JP1 Version 11　JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）

3021-3-B14-20

前書き

対象製品

適用OSのバージョン，JP1/Automatic Job Management System 3が前提とするサービスパックやパッチなどの詳細については，リリースノートで確認してください。

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager（適用OS：Windows）

P-2A12-3KBL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 11-50

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A12-4KBL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 11-50（適用OS：Windows Server 2016，Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2008 R2）

P-CC2912-39BL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 11-50（適用OS：Windows Server 2016，Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2008 R2）

P-CC8212-39BL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 11-50（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

P-CC2A12-3NBL JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager 11-10（適用OS：Windows Server 2016，Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2008 R2）

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager（適用OS：HP-UX）

P-1J12-3KBL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 11-50

製品構成一覧および内訳形名

P-CC1J12-4KBL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 11-50（適用OS：HP-UX（IPF））

P-CC2912-39BL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 11-50（適用OS：Windows Server 2016，Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2008 R2）

P-CC8212-39BL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 11-50（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

P-CC1J12-3NBL JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager 11-10（適用OS：HP-UX（IPF））

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager（適用OS：Solaris）

P-9D12-3KBL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 11-50

製品構成一覧および内訳形名

P-CC9D12-4KBL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 11-50（適用OS：Solaris 11（SPARC），Solaris 10（SPARC））

P-CC2912-39BL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 11-50（適用OS：Windows Server 2016，Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2008 R2）

P-CC8212-39BL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 11-50（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

P-CC9D12-3NBL JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager 11-10（適用OS：Solaris 11（SPARC），Solaris 10（SPARC））

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager（適用OS：AIX）

P-1M12-3KBL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 11-50

製品構成一覧および内訳形名

P-CC1M12-4KBL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 11-50（適用OS：AIX）

P-CC2912-39BL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 11-50（適用OS：Windows Server 2016，Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2008 R2）

P-CC8212-39BL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 11-50（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

P-CC1M12-3NBL JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager 11-10（適用OS：AIX）

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager（適用OS：Linux）

P-8112-3KBL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 11-50

製品構成一覧および内訳形名

P-CC8112-4KBL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 11-50（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

P-CC2912-39BL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 11-50（適用OS：Windows Server 2016，Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2008 R2）

P-CC8212-39BL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 11-50（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

P-CC8112-3NBL JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager 11-10（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent（適用OS：Windows Server 2016，Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2008 R2）

P-2A12-33BL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 11-50

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent（適用OS：HP-UX（IPF））

P-1J12-33BL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 11-50

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent（適用OS：Solaris 11（SPARC），Solaris 10（SPARC））

P-9D12-33BL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 11-50

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent（適用OS：AIX）

P-1M12-33BL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 11-50

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

P-8112-33BL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 11-50

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent Minimal Edition（適用OS：Windows Server 2016，Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2008 R2）

P-2A12-38BL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent Minimal Edition 11-50

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent Minimal Edition（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

P-8112-38BL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent Minimal Edition 11-50

●JP1/Automatic Job Management System 3 - View（適用OS：Windows）

P-2A12-34BL JP1/Automatic Job Management System 3 - View 11-50

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A12-44BL JP1/Automatic Job Management System 3 - View 11-10（適用OS：Windows Server 2016，Windows 10，Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows 7，Windows Server 2008 R2）

P-CC2A12-3MBL JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option 11-50（適用OS：Windows Server 2016，Windows 10，Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows 7，Windows Server 2008 R2）

●JP1/Base（適用OS：Windows Server 2016，Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2008 R2）

P-2A2C-6LBL JP1/Base 11-50

●JP1/Base（適用OS：HP-UX（IPF））

P-1J2C-6LBL JP1/Base 11-50

●JP1/Base（適用OS：Solaris 11（SPARC），Solaris 10（SPARC））

P-9D2C-6LBL JP1/Base 11-50

●JP1/Base（適用OS：AIX）

P-1M2C-6LBL JP1/Base 11-50

●JP1/Base（適用OS：Linux 6.1（x64）以降，Linux 7.1，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，SUSE Linux 12，CentOS 6（x64），CentOS 7）

P-812C-6LBL JP1/Base 11-50

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，Cosminexus，Groupmax，HiRDB，HITSENSER，JP1，OpenTP1，uCosminexusは，株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

Active Directoryは，米国Microsoft Corporationの，米国およびその他の国における登録商標または商標です。

IBM，AIXは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM，AS/400は，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM，MQSeriesは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM，MVSは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Itaniumは，アメリカ合衆国および / またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft Exchange Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft OfficeおよびExcelは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft OfficeおよびOutlookは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MicrosoftおよびExcelは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MicrosoftおよびOutlookは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MicrosoftおよびSQL Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MicrosoftおよびWindows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

Pentiumは，アメリカ合衆国および / またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

RSAおよびBSAFEは，米国EMCコーポレーションの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

SAP，R/3，および本文書に記載されたその他のSAP製品，サービス，ならびにそれぞれのロゴは，ドイツおよびその他の国々におけるSAP AGの商標または登録商標です。

SUSEは，米国およびその他の国におけるSUSE LLCの登録商標または商標です。

UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

すべてのSPARC商標は，米国SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC商標がついた製品は，米国Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。

その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

プログラムプロダクト「P-9D12-3KBL，P-9D12-33BL，P-9D2C-6LBL」には，Oracle Corporationまたはその子会社，関連会社が著作権を有している部分が含まれています。

プログラムプロダクト「P-9D12-3KBL，P-9D12-33BL，P-9D2C-6LBL」には，UNIX System Laboratories, Inc.が著作権を有している部分が含まれています。

本製品は，米国EMCコーポレーションのRSA BSAFE(R)ソフトウェアを搭載しています。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Portions of this software were originally based on the following:

- software copyright (c) 1999, IBM Corporation., http://www.ibm.com.

This product includes software developed by Ben Laurie for use in the Apache-SSL HTTP server project.

This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

This product includes software developed by Daisuke Okajima and Kohsuke Kawaguchi (http://relaxngcc.sf.net/).

Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).

Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England. The original software is available from ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/

This product includes software developed by Ralf S. Engelschall <rse@engelschall.com> for use in the mod_ssl project (http://www.modssl.org/).

1. This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

2. This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

3. This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)

4. 本製品にはOpenSSL ToolkitソフトウェアをOpenSSL LicenseおよびOriginal SSLeay Licenseに従い使用しています。OpenSSL LicenseおよびOriginal SSLeay Licenseは以下のとおりです。

LICENSE ISSUES

==============

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of

the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.

See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style

Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL

please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

---------------

/* ====================================================================

* Copyright (c) 1998-2016 The OpenSSL Project. All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

*

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

*

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in

* the documentation and/or other materials provided with the

* distribution.

*

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this

* software must display the following acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

*

* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to

* endorse or promote products derived from this software without

* prior written permission. For written permission, please contact

* openssl-core@openssl.org.

*

* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"

* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written

* permission of the OpenSSL Project.

*

* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following

* acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY

* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR

* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT

* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;

* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,

* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED

* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

* ====================================================================

*

* This product includes cryptographic software written by Eric Young

* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim

* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

*/

Original SSLeay License

-----------------------

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

* All rights reserved.

*

* This package is an SSL implementation written

* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

*

* This library is free for commercial and non-commercial use as long as

* the following conditions are aheared to. The following conditions

* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation

* included with this distribution is covered by the same copyright terms

* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in

* the code are not to be removed.

* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution

* as the author of the parts of the library used.

* This can be in the form of a textual message at program startup or

* in documentation (online or textual) provided with the package.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

* documentation and/or other materials provided with the distribution.

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software

* must display the following acknowledgement:

* "This product includes cryptographic software written by

* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

* The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library

* being used are not cryptographic related :-).

* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from

* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:

* "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND

* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

* SUCH DAMAGE.

*

* The licence and distribution terms for any publically available version or

* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be

* copied and put under another distribution licence

* [including the GNU Public Licence.]

*/

This product includes software developed by the Java Apache Project for use in the Apache JServ servlet engine project (http://java.apache.org/).

This product includes software developed by Andy Clark.

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記

製品名

Excel

Microsoft(R) Excel

Microsoft(R) Office Excel

Exchange Server

Microsoft(R) Exchange 2000 Enterprise Server

Microsoft(R) Exchange 2000 Server

Microsoft(R) Exchange Server

IE

Internet Explorer

Microsoft(R) Internet Explorer(R)

Windows(R) Internet Explorer(R)

Microsoft SQL Server

Microsoft(R) SQL Server

Microsoft(R) SQL Server Enterprise Edition

MSMQ

Microsoft(R) Message Queue Server

Outlook

Outlook 2007

Microsoft(R) Office Outlook(R) 2007

Outlook 2010

Microsoft(R) Office Outlook(R) 2010

Outlook 2013

Microsoft(R) Office Outlook(R) 2013

Outlook Express

Microsoft(R) Outlook(R) Express

Windows 10

Windows(R) 10 Enterprise

Windows(R) 10 Pro

Windows 7

Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise

Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional

Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate

Windows 8

Windows(R) 8 Enterprise

Windows(R) 8 Pro

Windows 8.1

Windows(R) 8.1 Enterprise

Windows(R) 8.1 Pro

Windows Server 2008

Windows Server 2008 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard

Windows Server 2012

Windows Server 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard

Windows Server 2012 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard

Windows Server 2016

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard

Windows Server 2016，Windows 10，Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，およびWindows Server 2008を総称してWindowsと表記することがあります。

発行

2017年11月 3021-3-B14-20

著作権

Copyright (C) 2016, 2017, Hitachi, Ltd.

Copyright (C) 2016, 2017, Hitachi Solutions, Ltd.

奥付

マニュアル発行元

株式会社 日立製作所

〒100‒8280　東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

変更内容

変更内容（3021-3-B12-20，3021-3-B13-20，3021-3-B14-20，3021-3-B15-20，3021-3-B16-20，3021-3-B17-20，3021-3-B18-20，3021-3-B19-20，3021-3-B20-20，3021-3-B21-20）

追加・変更内容

変更個所

Web GUIで次の機能をサポートした。

月間スケジュールの確認

実行予定の追加

計画一時変更（日時変更）

計画一時変更（即時実行）

計画一時変更（実行中止）

計画一時変更（変更解除）

遅延監視変更

導入

6.3，8.2.1，8.2.2

設計（システム）

3.2.1(3)，3.2.1(4)，3.4.7

構築

3.4.3(4)，3.4.3(5)(n)，3.4.3(6)，13.3.3(4)，13.3.3(5)(m)，13.3.3(6)

トラブル

付録C.1

操作

付録A.4，付録A.5，付録A.6，付録A.7，付録A.10，付録A.19，付録A.20，付録A.22，付録A.23，付録A.24，付録A.25，付録A.26，付録A.27

メッセージ

KNAK2023-E，KNAK2427-Q，KNAK2428-Q，KNAK2429-E，KNAK2430-Q

APIで，ユニット情報を取得する機能をサポートした。

コマンド

6.6.1(1)，6.6.1(4)，7.1.2，7.1.18，7.3.2，7.4.5(7)，7.4.5(8)，付録D.1，付録D.2，付録D.3，付録D.4

Web Consoleサーバ上のJavaヒープの最大サイズを変更できるようにし，デフォルト値を512（メガバイト）から2,048（メガバイト）に変更した。

構築

3.4.2，3.4.9，13.3.2，13.3.9

運用

2.2.5(1)(a)，2.2.5(1)(b)

トラブル

付録.A.4(1)，付録.A.4(2)

Web GUIに表示する状態表示色を変更できるようにした。

導入

6.1

設計（システム）

4.6.1(3)

構築

3.4.2，3.4.8，13.3.2，13.3.8

運用

2.2.5(1)(a)，2.2.5(1)(b)

トラブル

付録A.4(1)，付録A.4(2)

操作

付録B

Web GUIの［モニタ］ダイアログボックスおよび［モニタ］画面のマップエリアで，ユニット名とコメントを切り替えて表示できるようにした。

操作

付録A.10，付録A.11

スケジューラーサービスを多重起動した際のジョブのスループットを改善するために，次の機能を追加した。

ジョブ実行時に使用するポート数を削減する機能

トレースログをスケジューラーサービス単位で出力する機能

なお，内部処理の変更に伴い，複数のルートジョブネットが同時に開始する際の，JP1/AJS3の処理性能を改善した。これにより，スケジューラーサービスを単一で起動した際の，ジョブのスループットも改善している。

設計（システム）

3.1.1(1)，3.1.1(5)(a)，3.4.2，3.4.2(1)，3.4.2(2)

構築

3.5.1(1)，6.1.1(2)，6.1.1(4)(b)，6.1.5，6.1.12，7.1.1，8.2.9(2)，8.2.9(4)(b)，13.4.4(1)，15.1.1(2)，15.1.1(4)(b)，15.1.5，15.1.13，16.1.1，17.2.9(2)，17.2.9(4)(b)，20.4.1，20.4.2(4)，20.4.2(116)，20.8.1，20.8.2(4)

トラブル

1.2.3(1)，1.2.4(1)，1.2.4(2)

コマンド

3. ajstrsetsz

メッセージ

KAVS0788-E，KAVU0244-E，KAVU2229-E，KAVU2231-E

1台のマネージャーホストに登録できる実行エージェントの最大数を，2,048台まで拡張できるようにした。

導入

付録A.2

設計（システム）

2.1.1，2.5.1，付録B.1，付録B.5

構築

6.2.28，15.2.25，20.3.1，20.3.2(16)

コマンド

3. ajsagtadd

メッセージ

1.3.7(2)，KNAC1521-E

JP1/IMでユニットのコメントを確認できるようにするため，オブジェクトタイプがJOBNETおよびJOBのJP1イベントの拡張属性（固有情報）に，ユニットのコメントを追加した。

構築

20.4.1，20.4.2(114)，20.4.2(115)

運用

付録A.2(3)，付録A.2(4)，付録A.2(5)，付録A.2(6)，付録A.2(7)，付録A.2(8)，付録A.2(9)，付録A.2(10)，付録A.2(11)，付録A.2(14)，付録A.2(15)，付録A.2(16)，付録A.2(17)，付録A.2(18)，付録A.2(19)，付録A.2(20)，付録A.2(21)，付録A.2(23)，付録A.2(24)，付録A.2(25)，付録A.2(26)，付録A.2(27)，付録A.2(28)，付録A.2(29)，付録A.2(30)，付録A.2(31)，付録A.2(32)，付録A.2(33)，付録A.2(34)，付録A.2(35)，付録A.2(36)，付録A.2(37)，付録A.2(44)，付録A.2(45)，付録A.2(46)，付録A.2(47)

メッセージ

1.3.2，1.4.1，KAVS0917-E

環境設定パラメーターを設定するコマンドを，jajs_configコマンドに統一した。

導入

10.5.1(3)(a)

設計（システム）

7.2.2

構築

4.2，4.2.1，4.2.2，6.2，6.2.18(1)，6.2.21(1)，6.2.22(1)，6.2.24(1)，6.4，6.4.1(1)，6.4.1(3)，6.4.2(1)，6.4.3(1)，13.4.1(1)，14.2，14.2.1，14.2.2，15.2.20(1)，15.2.22(1)，15.4，15.4.1(1)，15.4.1(3)，20.7.2(5)，20.10.1，20.10.2(3)

トラブル

1.2.4(1)，1.2.4(2)

コマンド

2. jajs_config，4. ajsqlsetup

スケジューラーサービスを再起動した際に，特定の条件に該当するジョブを「終了状態不明」状態ではなく「先行終了待ち」状態または「未実行終了」状態に遷移させるようにした。これによって，スケジューラーサービス再起動後のジョブの状態から，ユーザープログラムが起動したかどうかを判断できるようになった。

導入

付録A.2

運用

6.2.1(3)(a)，6.4，付録A.1

コマンド

3. ajsstart

メッセージ

KAVS0266-I

1日当たりに実行できるジョブ数を10回に制限した製品「JP1/AJS3 - Agent Minimal Edition」を追加した。

設計（システム）

2.1.1，2.1.2(1)，4.2.1，8.1.3，付録A.1(2)，付録A.2，付録A.4，付録A.8(1)，付録A.8(2)，付録A.8(3)，付録G

構築

20.5.1，20.5.2(93)，20.5.2(94)，20.6.1，20.7.1，20.11.1

運用

7.9.3

トラブル

1.2.4(1)，1.2.4(2)

コマンド

1.5.1，1.5.9(2)，2. ajsatsetup，4. ajsqlsetup

メッセージ

1.3.4，1.3.8，KAVS1931-E，KAVS4540-E，KAVS8100-E，KAVU3607-I，KAVU3608-E，KNAD1000-E，KNAD1704-Q

（凡例）

導入：JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド

設計（システム）：JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）

設計（業務）：JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）

構築：JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド

運用：JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド

トラブル：JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング

操作：JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド

コマンド：JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス

連携：JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド

メッセージ：JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，JP1/Automatic Job Management System 3（以降，JP1/AJS3と省略します）の業務設計について説明したものです。JP1/AJS3の機能を解説した，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド」の内容を踏まえた上でご利用ください。

対象読者

このマニュアルは次の方にお読みいただくことを前提に説明しています。

JP1/AJS3を使ったジョブの自動運転システムを運用しようと考えている方，または運用するために設計する方

JP1/AJS3を使ったジョブの自動運転システムを運用する方

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章から構成されています。

なお，このマニュアルは各OS（Operating System）に共通のマニュアルです。OSごとに差異がある場合は，本文中でそのつど内容を書き分けています。

第1章　業務設計の概要

JP1/AJS3で業務を自動化するための設計の流れや検討項目などの概要について説明しています。

第2章　ジョブの定義内容と実行順序の検討

JP1/AJS3で業務の自動化を実現するために必要な，ジョブやジョブネットの構築ための検討項目について説明しています。

第3章　運用カレンダーと実行スケジュールの検討

JP1/AJS3運用上のカレンダーや実行スケジュールを立てるための検討項目について説明しています。

第4章　実行登録方法の検討

JP1/AJS3にどのような方法でジョブネットを実行登録するかについて説明しています。

第5章　監視方法の検討

JP1/AJS - Viewを使ってジョブネットを監視するための検討項目について説明しています。

第6章　アクセス権の検討

ジョブネットへのアクセス権の検討や，JP1ユーザーとOSユーザーの対応づけの検討について説明しています。

第7章　業務設計時の注意事項

業務設計での注意事項をまとめて説明しています。

第8章　定義内容の事前チェック

実際にJP1/AJS3での運用に入る前の，定義内容チェックの流れやチェック項目，注意事項などについて説明しています。

JP1/AJS3のマニュアル体系とマニュアルの使い分けについて

JP1/AJS3のマニュアルは，11冊に分かれています。各マニュアルは，主に次の内容について記載しています。

項番

マニュアル名

記載内容

1

基本ガイド

（3021-3-B11）

JP1/AJS3の基本的な操作

2

導入ガイド

（3021-3-B12）

JP1/AJS3の特長

各機能の解説

3

設計ガイド（システム構築編）

（3021-3-B13）

システムの設計時に検討する内容

システム設計時の注意事項

4

設計ガイド（業務設計編）

（3021-3-B14）

ジョブやジョブネットの構築のために検討する内容

ジョブやジョブネット設計時の注意事項

5

構築ガイド

（3021-3-B15）

インストール・セットアップの操作手順

環境設定の手順

環境設定パラメーターの説明

運用に応じた機能のセットアップ方法

6

運用ガイド

（3021-3-B16）

システムの運用時に知っておくべき情報

JP1/AJS3の運用に役立つノウハウ

7

トラブルシューティング

（3021-3-B17）

障害が発生したときの対処方法

障害が発生したときに必要な資料

8

操作ガイド

（3021-3-B18）

JP1/AJS3 - Viewの操作方法

画面，ダイアログボックスの説明

9

コマンドリファレンス

（3021-3-B19）

コマンドの文法

情報定義ファイルの文法と記述例

APIの詳細と文法

10

連携ガイド

（3021-3-B20）

他製品と連携して実現する機能の解説およびセットアップ

11

メッセージ

（3021-3-B21）

JP1/AJS3が出力するメッセージ

「基本ガイド」は，「JP1 Version 11 ジョブ管理 基本ガイド（ジョブスケジューラー編）」を指します。それ以外のマニュアル名称は，「JP1 Version 11 JP1/Automatic Job Management System 3」を省略しています。

各マニュアルは，利用目的に合わせて次のようにお読みください。

利用目的

必ず読むマニュアル

必要に応じて読むマニュアル

JP1/AJS3の基本的な操作を体験したい。

基本ガイド

（3021-3-B11）

操作ガイド

（3021-3-B18）

JP1/AJS3の機能について知りたい。

導入ガイド

（3021-3-B12）

連携ガイド

（3021-3-B20）

ジョブの自動運転システムを構築したい（インストール，セットアップなど）。

設計ガイド（システム構築編）

（3021-3-B13）

構築ガイド

（3021-3-B15）

連携ガイド

（3021-3-B20）

自動化する業務を設計したい（ジョブ定義，スケジュール定義など）。

設計ガイド（業務設計編）

（3021-3-B14）

操作ガイド

（3021-3-B18）

運転中のシステムの監視やメンテナンス方法について知りたい。

運用ガイド

（3021-3-B16）

トラブルシューティング

（3021-3-B17）

メッセージ

（3021-3-B21）

運用中のトラブルの対処方法について知りたい。

トラブルシューティング

（3021-3-B17）

メッセージ

（3021-3-B21）

JP1/AJS3の操作方法について知りたい。

操作ガイド

（3021-3-B18）

コマンドリファレンス

（3021-3-B19）

JP1/AJS3 - AgentとJP1/AJS3 - Agent Minimal Editionの読み替えについて

このマニュアルでは，JP1/AJS3 - AgentとJP1/AJS3 - Agent Minimal Editionの両方を「JP1/AJS3 - Agent」と記載しています。JP1/AJS3 - Agent Minimal Editionをご使用の場合は，マニュアル内のJP1/AJS3 - AgentをJP1/AJS3 - Agent Minimal Editionに読み替えてください。ただし，JP1/AJS3 - Agent Minimal EditionとJP1/AJS3 - Agentで差異がある場合は，本文中でそのつど書き分けています。

1　業務設計の概要

この章では，JP1/AJS3で業務を自動化するための設計の概要を説明します。

1.1　設計の流れ

JP1/AJS3導入時の設計は，JP1/AJS3で業務を自動化するための業務設計と，JP1/AJS3を効率良く導入・運用するためのシステム設計に大別されます。

JP1/AJS3導入時の基本的な設計作業の流れを，次の図に示します。

図1‒1　JP1/AJS3の設計作業の流れ

このマニュアルでは，業務を自動化するための検討項目について説明しています。

システムに関する設計については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）」を，JP1/AJS3運用上のノウハウなどについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド」を参照してください。

1.2　業務の自動化

JP1/AJS3を使って業務を自動化するには，次のことを定義する必要があります。

業務の内容や実行順序

業務の運用カレンダーや実行スケジュール，業務の契機となる事象など

業務の自動化の概要を，次の図に示します。

図1‒2　業務の自動化の概要

JP1/AJS3で実際に業務を定義するに当たって，これらについて十分に検討する必要があります。

1.3　業務の自動化の流れ

JP1/AJS3では，コマンドやアプリケーションプログラム，シェルスクリプトなどが自動化する業務を構成する一つ一つの処理単位となります。この一つ一つの処理をジョブとして定義し，それらのジョブに実行順序を付けてジョブネットという一つの業務単位にまとめます。作成したジョブネットにはスケジュールルールを定義し，実行日時が自動的に決まるようにします。

JP1/AJS3での，業務の自動化の流れを次の図に示します。

図1‒3　業務の自動化の流れ

1.4　業務の自動化のための検討項目

業務の自動化のための検討項目と記載個所の一覧を次の表に示します。

表1‒1　業務の自動化のための検討項目と記載個所

項番

検討項目

記載個所

1

ジョブの構築のための検討

「2.1 ジョブの構築のための検討」

2

ジョブネットの構築のための検討

「2.2 ジョブネットの構築のための検討」

3

運用カレンダーと実行スケジュールの検討

「3. 運用カレンダーと実行スケジュールの検討」

4

実行登録方法の検討

「4. 実行登録方法の検討」

5

業務の監視方法の検討

「5. 監視方法の検討」

6

使用ユーザーとアクセス権の検討

「6. アクセス権の検討」

7

業務設計時の注意事項

「7. 業務設計時の注意事項」

JP1/AJS3の機能については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド」を参照してください。

2　ジョブの定義内容と実行順序の検討

JP1/AJS3では，自動化したい業務をジョブやジョブネットとして定義し，スケジュールや処理を開始する条件などを設定します。

この章では，JP1/AJS3で業務の自動化を実現するために必要な，ジョブやジョブネットの構築ための検討項目について説明します。

2.1　ジョブの構築のための検討

自動化する業務の一つ一つの細かい処理は，ジョブと呼ばれるユニットで定義します。ジョブの実体は，コマンドやアプリケーションプログラム，シェルスクリプトなどによる処理であり，作業の最小単位となります。業務を自動化するために必要な処理を洗い出し，それらを処理する実行プログラムの設計などについて検討します。

2.1.1　自動化する業務を洗い出す

JP1/AJS3で自動化する業務を詳細に洗い出します。JP1/AJS3では，日次，月次などのように決まった周期で決まった処理を実行する定型業務ばかりでなく，先行する処理の結果によってそのあとの処理が動的に変わる業務なども自動化できます。また，実行日時が不定期な業務でも，ファイルの更新やイベントの受信など，さまざまな事象を契機に自動的に実行できます。

JP1/AJS3で自動化する業務を検討するためには，JP1/AJS3の機能を理解する必要があります。JP1/AJS3の機能については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド」を参照してください。

また，JP1/AJS3で業務の自動化を実現するための代表的な機能を，業務の自動化検討時のヒントとして紹介しています。業務の自動化を実現するJP1/AJS3の機能の紹介については，「2.3.2 業務の自動化を実現するJP1/AJS3の機能」を参照してください。

2.1.2　実行ファイルを設計する

JP1/AJS3では，バッチファイルやシェルスクリプトなどの実行ファイルによって業務を処理します。業務を処理する実行ファイルの設計について検討します。

実行ファイルの設計に当たって検討する際のポイントを次に示します。

(1)　JP1/AJS3で使用できる形式とする

JP1/AJS3で使用できない形式の実行ファイルでの処理は，自動化の対象外です。JP1/AJS3で使用できる実行ファイルの種類を次の表に示します。

表2‒1　JP1/AJS3で使用できる実行ファイルの種類

実行するホスト

使用できる実行ファイル

Windowsホスト

.exeファイル

.comファイル

.cmdファイル

バッチファイル（.bat）

JP1/Scriptで作成したスクリプトファイル（.spt）

アプリケーションに関連づけられているファイルタイプ（拡張子）を持つデータファイル

UNIXホスト

シェルスクリプト

実行ファイル

(2)　一つの実行ファイルには一つの命令を定義する

一つの実行ファイルには，一つの命令を定義することを推奨します。

処理を分けておくことで，どの処理まで正常に終了しているのか，どの処理がうまくいかなかったのかがわかります。また，業務が途中で異常終了した場合にどの処理で異常が起きたのかがわかれば，処理を再実行する場合などに異常終了した処理からあとの処理を再実行したり，異常終了した処理だけを再実行したりできます。

(3)　画面やメッセージによる応答が発生しない処理にする

JP1/AJS3で実行する実行ファイルは，バックグラウンドで実行されます。そのため，画面やメッセージが表示されて応答待ちの状態にならない処理にしてください。ただし，例えばメッセージダイアログボックスが表示されても，自動的に［はい］ボタンを選択して進むような処理であれば，JP1/AJS3でも使用できます。

(4)　リターンコードを出力する処理にする

JP1/AJS3では，処理が正常に終了したのか失敗したのかを，実行ファイルのリターンコードによって判定します。したがって，処理結果に応じたリターンコードが出力されるように実行ファイルを作成してください。

バッチファイルによる処理の場合

バッチファイルによる処理の場合，jp1execコマンドやjp1exitコマンドを使用して，バッチファイル内の実行プログラムの処理結果に応じたリターンコードが出力されるようにしてください。また，コマンドが異常終了した場合に原因を分析できるように，要因となったリターンコードがそのまま出力されるようにしてください。

jp1exitコマンドやjp1execコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド」を参照してください。

シェルスクリプトによる処理の場合

シェルスクリプトによる処理の場合，次に示す例を参考にして，処理結果に応じたリターンコードが出力されるようにしてください。

    ：
  RC=$?
  exit△$RC

また，出力されるリターンコードのどの範囲を警告終了，異常終了とするか，というしきい値を決めておいてください。

(5)　実行時間が短い処理にする

一つの処理の実行時間が長くなり過ぎると，正常に動作しているのか，トラブルなどによって停止しているのか，わからなくなるおそれがあります。一つの処理の実行時間は，最大で2時間程度を目安としてください。

(6)　命名規則を設ける

実行ファイルや，実行ファイルを格納するフォルダには，命名規則を決めておくことを推奨します。JP1/AJS3の定義で使用する業務や処理などの名称とあわせて決めておくと，業務全体が管理しやすくなります。業務名，処理名，処理サイクル，実行場所などを意味する識別子を決めておくと便利です。

JP1/AJS3で使用する業務や処理の名称には，半角英数字，全角文字，および次の記号を使用できます。

! # $ % + @ −（ハイフン） .（ピリオド） _（アンダーバー）

ただし，記号はUNIXのシェルなどのコマンドインタープリターで特別な意味を持つ場合があり，業務や処理の名称に記号を使うと誤動作することがあります。そのため，記号はできるだけ使用しないでください。

なお，次の文字および記号は使用しないでください。

（業務や処理の名称の先頭で）「.（ピリオド）」および「@」

機種依存文字

(7)　処理を実行したいホストに実行ファイルを保存する

実行ファイル（コマンドやバッチファイルなど）は，処理を実行するホストに保存してください。

(8)　その他のポイント

実行ファイルが使用する入出力ファイルやコマンドに指定するパスは，フォルダ名を含めた完全パスで入力してください。

異常終了時の原因を調査しやすくするために，echoコマンドなどを使用して，任意のメッセージを標準エラー出力ファイルに出力させるようにしてください。原因，対処方法，業務名，再実行のポイントなどを表示させておくと便利です。出力されたメッセージは，JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスで参照できます。［実行結果詳細］ダイアログボックスについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　12.3.39 ［実行結果詳細］ダイアログボックス」を参照してください。

環境変数を使用する場合，原則として実行ファイルに環境変数を定義してください。

シェルスクリプトの場合，使用するシェルをファイルの先頭で宣言してください。使用するシェルについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.5.3 ジョブ実行時のOSユーザー環境の検討」も参照してください。

2.1.3　ジョブの種類を検討する

ジョブにはさまざまな種類があり，処理の形態に合わせて定義するジョブを選べます。ジョブの種類には，次のものがあります。

標準ジョブ

ORジョブ

判定ジョブ

イベントジョブ

アクションジョブ

カスタムジョブ

引き継ぎ情報設定ジョブ

HTTP接続ジョブ

それぞれのジョブの特性について，次に説明します。

(1)　標準ジョブ

実行ファイルを指定して処理を実行させるジョブです。それぞれのジョブの内容と指定できる実行ファイルを次の表に示します。

表2‒2　標準ジョブの内容と指定できる実行ファイル

項番

ジョブの種類

ジョブの内容

指定できる実行ファイル

1

UNIXジョブ

UNIXホストで処理を実行させる。

実行ファイル

シェルスクリプト

2

PCジョブ

Windowsホストで処理を実行させる。

.exeファイル

.comファイル

.cmdファイル

.batファイル

.sptファイル※（JP1/Scriptで作成したスクリプトファイル）

アプリケーションに関連づけられているファイルタイプ（拡張子）を持つデータファイル

3

QUEUEジョブ

特定のキューにジョブを送って処理を実行させる。

JP1/NQSEXECやJP1/OJEなど，他システムと連携する場合に使用する。

実行ファイル

シェルスクリプト

.exeファイル

.comファイル

.cmdファイル

.batファイル

.sptファイル※（JP1/Scriptで作成したスクリプトファイル）

アプリケーションに関連づけられているファイルタイプ（拡張子）を持つデータファイル

4

フレキシブルジョブ

マネージャーホストが直接管理していないエージェントホストで，処理を実行させる。

一つのジョブを複数の実行エージェントに一斉に配信する。

クラウド環境で処理を実行させる。ロードバランサーにも対応している。

実行ファイル

シェルスクリプト

.exeファイル

.comファイル

.cmdファイル

.batファイル

注※

.sptファイルを指定した場合，実行先ホスト側にもJP1/Scriptがインストールされていないと実行されません。

補足事項

ホスト名やIPアドレスが固定されていて，マネージャーホストでエージェントホストを管理できる場合は，フレキシブルジョブではなく，PCジョブやUNIXジョブの使用を推奨します。

(2)　ORジョブ

事象の発生を監視するジョブ（イベントジョブ）を先行ジョブとして複数定義しておき，それらが監視する事象が一つでも発生した場合に後続ジョブを実行させるジョブです。ORジョブの先行ジョブには，イベントジョブを定義します。

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.1.1(1)(b) ORジョブ」を参照してください。

(3)　判定ジョブ

実行する条件に合致しているか，していないかを判定するジョブです。

判定ジョブによる判定条件には，次の三つがあります。

先行ジョブの終了コードによる判定

ファイルの有無による判定

変数比較による判定

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.1.1(1)(c) 判定ジョブ」を参照してください。

(4)　イベントジョブ

事象（イベント）の発生を監視するジョブです。ジョブフローやジョブネットの起動条件などにイベントジョブを定義することによって，事象の発生を契機にジョブやジョブネットを実行させることができます。

それぞれのジョブの内容を次の表に示します。

表2‒3　イベントジョブの種類

項番

イベントジョブ名

ジョブの内容

1

JP1イベント受信監視ジョブ

JP1/Baseから特定のイベントを受け取ったときにイベントジョブが終了する。

2

ファイル監視ジョブ

特定のファイルが作成，削除，または更新されたときにイベントジョブが終了する。

3

メール受信監視ジョブ

特定のメールを受信したときにイベントジョブが終了する。

4

ログファイル監視ジョブ

JP1/Baseのログファイルトラップ機能と連携し，指定したログファイルに，特定の情報が書き込まれたときにイベントジョブが終了する。

5

Windowsイベントログ監視ジョブ

JP1/Baseのイベントログトラップ機能と連携し，Windowsイベントログファイルに特定の情報が書き込まれたときにイベントジョブが終了する。

6

実行間隔制御ジョブ

指定した時間が経過したらイベントジョブが終了する。

7

メッセージキュー受信監視ジョブ※

TP1/Message QueueまたはMQSeriesから特定のメッセージを受信したときにイベントジョブが終了する。

8

MSMQ受信監視ジョブ

MSMQから特定のメッセージを受信したときにイベントジョブが終了する。

注

メール受信監視ジョブ，メッセージキュー受信監視ジョブ，およびMSMQ受信監視ジョブは，JP1/AJS3とそれぞれのプログラムとの連携が必要です。プログラムとの連携については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド」を参照してください。

注※

Linuxは対象外です。

イベントジョブの動作は，JP1ユーザーの権限およびジョブに定義されている権限（所有者，JP1資源グループ，および実行ユーザー種別）には依存しません。Windowsの場合は，JP1/AJS3サービスのアカウント権限に依存するため，JP1/AJS3サービスにあらかじめ権限を設定しておく必要があります。

(5)　アクションジョブ

特定の処理を実行するジョブです。イベントジョブと組み合わせることによって，事象の発生を契機にJP1イベントやメールを送信したり，状態を通知したりなどの処理（アクション）を実行させたりできます。

それぞれのジョブの内容を次の表に示します。

表2‒4　アクションジョブの種類

項番

アクションジョブ名

ジョブの内容

1

JP1イベント送信ジョブ

JP1イベントをJP1/Baseのイベントサービスに登録する。

2

メール送信ジョブ

メールを送信する。

3

JP1/Cm2状態通知ジョブ

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMに状態を通知する。

4

ローカル電源制御ジョブ

JP1/Power Monitorと連携して，ローカル電源制御ジョブを実行したホストをシャットダウンする。

5

リモート電源制御ジョブ

JP1/Power Monitorと連携して，ネットワーク上のホストの電源を投入したり，システムを終了したりする。

6

メッセージキュー送信ジョブ※

TP1/Message QueueまたはMQSeriesのメッセージを送信する。

7

MSMQ送信ジョブ

MSMQのメッセージを送信する。

注

メール送信ジョブ，メッセージキュー送信ジョブ，MSMQ送信ジョブ，JP1/Cm2状態通知ジョブ，ローカル電源制御ジョブ，およびリモート電源制御ジョブは，JP1/AJS3とそれぞれのプログラムとの連携が必要です。プログラムとの連携については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド」を参照してください。

注※

Linuxは対象外です。

(6)　カスタムジョブ

JP1/AJS3以外のプログラムがJP1/AJS3と連携して処理を実行するジョブです。

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　4. カスタムジョブ」を参照してください。

(7)　引き継ぎ情報設定ジョブ

先行ジョブが出力した標準出力ファイルから必要な情報を切り出して，後続ジョブに引き継ぐジョブです。動的に変化する情報を標準出力ファイルに出力すれば，引き継ぎ情報設定ジョブでその情報を切り出し，後続ジョブで使用することができます。

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.1.1(1)(g) 引き継ぎ情報設定ジョブ」を参照してください。

(8)　HTTP接続ジョブ

HTTP接続ジョブは，HTTPプロトコルでリクエストの送信およびレスポンスの受信ができるジョブです。クラウド上やWebサーバ上で公開されているWeb API（例えばREST API）を，JP1/AJS3で呼び出すことができます。HTTP接続ジョブを使用すると，JP1/AJS3で構築された業務システムとWeb上の業務システムとを連携させることができます。

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.1.1(1)(h) HTTP接続ジョブ」を参照してください。

2.1.4　ジョブの定義内容を検討する

ジョブに定義する内容について検討します。

ジョブに定義する詳細な項目については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　12. ウィンドウとダイアログボックス」にある各ジョブの詳細定義ダイアログボックスの説明を参照してください。

(1)　実行エージェント

ジョブの実行先となる実行エージェント名を指定します。実行エージェント制限を使用している場合は，実行エージェントプロファイルの一覧から選択できます。実行エージェントは，ジョブの実行先となるエージェントホストの論理的な名称です。マネージャーに定義した実行エージェント情報に従って，ジョブに指定した実行エージェントとエージェントホストの物理的なホスト名がマッピングされ，ジョブが配信されます。

ジョブ実行環境が実行エージェントグループによって負荷分散させる構成の場合は，実行エージェントグループを指定すると，グループ化された実行エージェントの優先順位に従ってジョブを配信します。

実行エージェントを指定できるジョブは次のものです。

PCジョブ

UNIXジョブ

イベントジョブ※

アクションジョブ

カスタムジョブ

HTTP接続ジョブ

注※

イベントジョブは，実行エージェントグループでの運用に対応していません。詳細については，「7.6 イベントジョブ使用時の注意事項」を参照してください。

キューレスジョブの場合は，実行ホスト名を指定します。指定する実行ホスト名を実行エージェントプロファイルに設定しておくと，キューレスジョブの場合も実行エージェント制限を使用することができます。

(2)　実行優先順位

JP1/AJS3では，実行ファイルを実行したときに起動するプロセスの優先順位を設定できます。処理を優先させ，できるだけ早く終了させたい実行ファイルがある場合など，ジョブに実行優先順位を設定する必要があるかどうかを検討します。

ジョブの実行優先順位を指定しない場合，JP1/AJS3から実行するジョブの実行優先順位は低く設定されます。これは，JP1/AJS3から実行したジョブがループするなど，一部のジョブの沈み込みによってJP1/AJS3全体の沈み込みを防止するためです。ただし，ジョブの実行優先順位が低いとCPU割り当ての優先順位が低くなります。このため，実行優先順位の高いプロセスに処理が集中すると，JP1/AJS3から実行したジョブがCPUの割り当てを長時間待つことになり，ジョブ終了までに時間が掛かったり，ジョブプロセスが停止した状態が続いたりする事象が発生します。そのジョブプロセスが資源にロックを掛けた状態でCPUの割り当てを待つようなプロセスであった場合，同じ資源の解放待ちをしている他プロセスの実行にも影響を与えることになります。

このような事象は，1プロセッサのシステム構成や実行優先順位の高い複数のプロセスが集中的に処理している場合など，CPU使用率が比較的高くなりやすいシステム構成で顕著に発生しやすくなります。システム環境や運用に応じてジョブの実行優先順位が高くなるように変更する必要がないかどうかを検討してください。

(3)　終了判定

処理の終了状態を判定するための方法を検討します。標準ジョブおよびHTTP接続ジョブでは，実行結果の終了判定ができます。終了判定には，次の五つの方法があります。

常に正常終了とする

常に異常終了とする

指定したファイルが実行先のエージェントホスト上にあれば正常終了とする

指定したファイルがジョブの実行開始から終了までの間に更新されれば正常終了とする

フレキシブルジョブの場合，指定したファイルが宛先エージェント上でのジョブプロセスの実行開始から終了までの間に更新されれば正常終了とする

しきい値（警告しきい値，異常しきい値）を設定し，ジョブ終了時の戻り値によって判定する

しきい値による判定では，ジョブ終了時の戻り値と設定したしきい値の大小関係で正常終了，警告終了，異常終了を判定します。終了時の戻り値が警告しきい値以下であれば正常終了，警告しきい値より大きく異常しきい値以下であれば警告終了，異常しきい値より大きければ異常終了とします。

なお，戻り値は符号なしの整数値として判定されます。例えば，「-1」はWindowsでは「4,294,967,293」，UNIXでは「255」として扱われます。

(4)　異常終了時リトライ

ジョブに定義した実行ファイルが異常終了した場合に，ジョブを「異常検出終了」状態にしないで自動的にリトライさせるかどうかを検討します。実行ファイルの一時的なエラーであれば，自動的にリトライさせることでジョブのエラーを回復し，運用を継続できます。詳細については，「2.4.13 ジョブの異常終了時に自動でリトライする」を参照してください。

(5)　転送ファイル

標準ジョブの場合，実行ファイルが実行先のエージェントホスト上にないときに，マネージャーホストからエージェントホストにファイルを転送して実行させることもできます。また，jpqjobsubコマンドを使用してサブミットジョブを実行する場合は，jpqjobsubコマンドを実行したホストから，実行先のエージェントホストにファイルを転送して実行することができます。なお，標準ジョブ，サブミットジョブのどちらも，転送できるファイルは，テキスト形式のファイルだけです。

なお，フレキシブルジョブはファイルを転送できません。

(6)　実行先サービス

キューレスジョブを使用する場合は，ジョブの実行先サービスとして［キューレス］を指定します。デフォルトでは［標準］が設定されています。

キューレスジョブを使用すると，［標準］を設定しているジョブと比べて処理性能が高く，一定の時間により多くのジョブを実行できます。キューレスジョブについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　10.5 キューレスジョブ」を参照してください。

ただし，キューレスジョブでは，実行エージェントや実行エージェントグループなどが使用できないため，通常は実行先サービスを［標準］のまま使用してください。

(7)　打ち切り時間

ジョブを打ち切る時間を設定し，ジョブの実行が開始されてからの経過時間によってジョブの実行を打ち切ることができます。何らかの要因で処理が終了しない場合を想定し，打ち切り時間について検討してください。ジョブの実行を打ち切ることで，原因を調査したり，システム管理者に異常を通知する処理を実行させたり，異常終了した場合だけ特定の処理を実行させたりできます。

(8)　終了遅延監視

ジョブの実行所要時間を設定して，ジョブの実行が開始されてからの経過時間によって終了遅延を監視できます。詳細については，「5. 監視方法の検討」を参照してください。

(9)　JP1資源グループ

ジョブに対するユーザーのアクセス権限を検討します。詳細については，「6. アクセス権の検討」を参照してください。

(10)　注意事項

ジョブに定義するコメントの末尾には半角空白文字を使用しないでください。コメントの末尾に連続して設定した任意の数の半角空白文字はすべて無効になります。

ジョブの定義内容に機種依存文字を使用しないでください。機種依存文字を使用した場合，文字化けするおそれがあります。

2.2　ジョブネットの構築のための検討

複数のジョブに実行順序を付けて一つの業務としてまとめ，ジョブネットに定義します。ジョブネットを構築するために，ジョブの実行順序やJP1/AJS3でジョブを管理するための階層化などについて検討します。

2.2.1　ジョブの実行順序を検討する

ジョブの構築について検討できたら，業務ごとにジョブの実行順序（ジョブフロー）について検討します。処理の流れや階層をチャートにしておくと，ジョブやジョブネットを定義する際に便利です。

ジョブフローの作成例を次に示します。

(1)　処理の経路が一つだけの例

ジョブ1，ジョブ2，ジョブ3という三つのジョブに順序性があり，処理の経路が一とおりだけある場合のジョブフローの作成例を次の図に示します。

図2‒1　パスが一つだけのジョブフロー

(2)　処理の経路が複数ある例

処理の経路が複数ある場合のジョブフローの作成例を，次の図に示します。

図2‒2　パスが複数ある場合のジョブフロー

この場合，ジョブAが実行されると，「ジョブA−ジョブB−ジョブC」というパスと「ジョブA−ジョブD−ジョブE」というパスの二つに処理が分岐されることになります。

(3)　ネストジョブネットを使った例

ジョブフローにジョブネットを組み込むこともできます。ネストジョブネットの使用例を次に示します。

(a)　ジョブネットを入れ子にする

ジョブフローに別のジョブネットを組み込む場合の例を，次の図に示します。

図2‒3　ネストジョブネットの使用例

この場合，ジョブAの実行が終了したら，ジョブネット1に定義されているジョブが実行され，ジョブネット1の処理が終了したらジョブBが実行されます。

(b)　複数のジョブをまとめる

複数の後続ジョブを持つフローは推奨しません。複数のジョブを一つのジョブネットとしてまとめることで，管理しやすくできます。

複数のジョブをネストジョブネットとしてまとめた場合の例を，次の図に示します。

図2‒4　複数のジョブをネストジョブネットとしてまとめた場合の例

(c)　二つの経路を一つにまとめる

ネストジョブネットを使って，二つの経路を一つにまとめることができます。

「日次処理1−日次処理2」と，「日次処理1−月次処理−日次処理2」という二つのパスを一つのフローにまとめる例を，次の図に示します。

図2‒5　ジョブネットのフロー化

「日次処理1」および「日次処理2」は毎日実行され，「月次処理」は月に一度だけ実行される場合，JP1/AJS3ではその日に実行予定のないジョブネットをスキップして実行するため，一つのパスにまとめることができます。

(4)　異なるジョブネット間のジョブ同士を順序づけたい場合

JP1/AJS3では，異なるジョブネット間のジョブ同士を関連線で順序づけることはできません。

異なるジョブネット間のジョブ同士は，次の方法で順序づけることができます。

ジョブネットを分割する

ジョブネットを統合する

ジョブネットコネクタを使用する

待ち合わせ条件を使用する

それぞれの場合について，次に説明します。

(a)　ジョブネットを分割する

ジョブネットを分割する場合の例を，次の図に示します。

図2‒6　ジョブネットを分割する例

(b)　ジョブネットを統合する

ジョブネットを統合する場合の例を，次の図に示します。

図2‒7　ジョブネットを統合する例

(c)　ジョブネットコネクタを使用する

ジョブネットコネクタを使用すると，異なるルートジョブネット間の実行順序を制御できます。ジョブネットコネクタを使用する場合の例を，次の図に示します。

図2‒8　ジョブネットコネクタを使用する例

ジョブネットコネクタの詳細については，「2.2.4 ジョブネットコネクタを使用したルートジョブネットの実行順序制御」を参照してください。

(d)　待ち合わせ条件を使用する

待ち合わせ条件を使用すると，異なるジョブネットの配下にあるユニット同士の実行順序を制御できます。待ち合わせ条件を使用する場合の例を，次の図に示します。

図2‒9　待ち合わせ条件を使用する例

待ち合わせ条件の詳細については，「2.2.5 待ち合わせ条件を使用したユニットの実行順序制御」を参照してください。

(5)　ジョブネットの階層化の考え方

ジョブネットを階層化する目的またはメリットとして，次のことが考えられます。

ジョブやジョブネットが監視しやすくなります。

ジョブやジョブネットを変更する際，場所が特定しやすくなります。

業務単位にアクセス権（JP1資源グループ）を割り当てることで，ほかの業務グループの担当者からのアクセスを制限できます。

適度に階層化することで，ジョブやジョブネットの起動性能が劣化しにくくなります。

補足事項

ジョブネット数と階層化に関する注意事項については，「7.1 ルートジョブネットの実行登録数に関する注意事項」を参照してください。

階層を深くし過ぎると，監視などの操作をする上で運用しにくくなります。そのため，階層化は2〜3階層程度にすることを推奨します。

推奨するジョブネットの階層化の方法を次に示します。

最上位のジョブネットを作成する。

次の図のように，特定の単位ごとに最上位となるジョブネットを作成します。

図2‒10　最上位のジョブネットの作成例

相互に順序性がない場合は，そのまま最上位のジョブネットとして管理します。

特定の単位ごとに作成したジョブネットに順序性がある場合は，一つのジョブネットにまとめ，階層化する。

それぞれのジョブネットが順序性を持つ場合の階層化の例を次に示します。

図2‒11　それぞれのジョブネットが順序性を持つ場合の階層化の例

処理サイクルごとにジョブネットを作成する。

業務単位に異なるサイクルで実行する必要がある場合は，処理サイクルごとにジョブネットをグルーピングします。

処理サイクルごとにジョブネットを作成する場合の例を次に示します。

図2‒12　処理サイクルごとのジョブネットの作成例

処理サイクルに作成するジョブネットには，次の表に示すようなルールを決めておきます。また，このルールを「コメント」として定義しておくことを推奨します。

表2‒5　処理サイクルごとにジョブネットを分けた場合のルール

処理サイクルごとのジョブネット

ルール

GROUP1

日次，週次，月次，半期，年次の業務が相互に関連を持ったグループ

GROUP2

単独で実行される「日次業務」のグループ

GROUP3

単独で実行される「週次業務」のグループ

GROUP4

単独で実行される「月次業務」のグループ

GROUP5

単独で実行される「半期業務」のグループ

GROUP6

単独で実行される「年次業務」のグループ

GROUP7

単独で実行される「不定期業務」のグループ

最下位のジョブネットを作成する。

処理サイクルごとに分けたジョブネットの下位に，さらに次のような名称を付けたジョブネットを作成します。ジョブやジョブネットをコマンドで操作する場合や，JP1/IMの自動アクション機能で正規表現を使用する場合を考慮に入れて，半角英数字で名称を付けることを推奨します。

「xxxxxxDN」

「xxxxxxWN」

「xxxxxxMN」

「xxxxxxHN」

「xxxxxxYN」

「xxxxxxRN」

（凡例）

D：1日1回のサイクルで実行するジョブネット

W：週に1回のサイクルで実行するジョブネット

M：月に1回のサイクルで実行するジョブネット

H：半期に1回のサイクルで実行するジョブネット

Y：年に1回のサイクルで実行するジョブネット

R：不定期に実行するジョブネット

N：ジョブネットを意味する

ジョブを作成する。

最後に，次のような名称を付けたジョブを作成します。

「xxxxxxDJ」

「xxxxxxWJ」

「xxxxxxMJ」

「xxxxxxHJ」

「xxxxxxYJ」

（凡例）

D：1日1回のサイクルで実行するジョブ

W：週に1回のサイクルで実行するジョブ

M：月に1回のサイクルで実行するジョブ

H：半期に1回のサイクルで実行するジョブ

Y：年に1回のサイクルで実行するジョブ

J：ジョブを意味する

2.2.2　ジョブの実行に失敗したときの対処方法を検討する

ジョブの実行順序について検討したら，ジョブの実行に失敗したときの対処方法について検討します。

検討する内容は次の二つです。

失敗したジョブのあとに自動的に実行させる処理の方法

同じジョブを再実行する場合の方法

JP1/AJS3では，実行ファイルのリターンコードで処理結果を判定します。そのため，例えば異常終了を意味するリターンコードが出力されたときに，システム管理者に異常を知らせるメールを送信するなどの処理を自動的に実行させることができます。

なお，同じジョブを再度実行させる場合は，一部のジョブだけ実行させるのか，最初からすべてのジョブを実行させるのかについて検討してください。

同じジョブを実行させる場合の再実行ポイントを次の図に示します。

図2‒13　業務の再実行ポイント

ジョブネットを再実行する場合は，最初からすべてのジョブを実行させるパターンでも，一部のジョブだけ実行させるパターンでも，一時的に保留状態にしてから再実行できます。保留にしておくと，保留解除するまで実行されないため，実行予定を一時的に変更したり，中止したりできます。

一部のジョブだけを再実行させる場合は，異常終了したジョブを再実行させるのか，異常終了したジョブの次のジョブから再実行させるのかなどについても検討してください。

2.2.3　ジョブネットの定義内容を検討する

ジョブネットに定義する内容について検討します。

ジョブネットに定義する詳細な項目については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　12. ウィンドウとダイアログボックス」にあるルートジョブネットの詳細定義ダイアログボックスの説明を参照してください。

(1)　実行エージェント

ジョブネットの実行先となる実行エージェント名を指定します。実行エージェント制限を使用している場合は，実行エージェントプロファイルの一覧から選択できます。実行エージェントは，ジョブやジョブネットの実行先となるエージェントホストの論理的な名称です。マネージャーに定義した実行エージェント情報に従って，ジョブやジョブネットに指定した実行エージェントとエージェントホストの物理的なホスト名がマッピングされ，ジョブが配信されます。

ジョブ実行環境が実行エージェントグループによって負荷分散させる構成の場合は，実行エージェントグループを指定すると，グループ化された実行エージェントの優先順位に従ってジョブを配信します。

(2)　多重起動とスケジューリング方式

周期的に実行させるジョブネットについて，次の実行の予定開始時刻までに処理が終了しなかったときに，処理を多重に実行させるかどうかについて検討します。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.3.3 多重起動とスケジューリング方式」を参照してください。

(3)　保存世代数

何回分のジョブネットの実行結果ログを保存するかについて検討します。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.2.3 ジョブネットの保存世代数の管理」を参照してください。

(4)　打ち切り時間

ジョブネットの開始予定日時になっても実行が開始されない場合，どのくらい経過した時点で実行開始待ちの状態を打ち切るかについて検討します。実行開始待ちの状態を打ち切ったジョブネットは，「繰り越し未実行」状態になります。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.1.1(2) ジョブネット」の打ち切り時間についての説明を参照してください。

保留状態のジョブネットが打ち切り時間を経過した場合も，「繰り越し未実行」状態になります。また，打ち切り時間の直前に一時変更操作をすると，一時変更中に打ち切り時間を超過して「繰り越し未実行」状態になることがあります。この場合，必要に応じてジョブネットの再実行を検討してください。「繰り越し未実行」状態にしたくない場合は，次のように余裕を持った打ち切り時間を設定することも検討してください。

打ち切り時間を「1日」で検討していた場合

「2日」または「無制限」

打ち切り時間を「2日」で検討していた場合

「無制限」

打ち切り時間の定義を「システム設定に従う」にする場合は，環境設定パラメーターEXECDEFERに上記に相当する値を設定してください。

(5)　ジョブネット監視

ジョブネットの実行所要時間を設定して，ジョブネットの実行が開始されてからの経過時間によって終了遅延を監視できます。詳細については，「5. 監視方法の検討」を参照してください。

(6)　実行順序制御

ジョブを管理する階層の最上位のジョブネット同士を順序づけできます。詳細については，「2.2.4 ジョブネットコネクタを使用したルートジョブネットの実行順序制御」を参照してください。

(7)　JP1資源グループ

ジョブネットに対するユーザーのアクセス権限を検討します。詳細については，「6. アクセス権の検討」を参照してください。

(8)　注意事項

ジョブネットに定義するコメントの末尾には半角空白文字を使用しないでください。コメントの末尾に連続して設定した任意の数の半角空白文字はすべて無効になります。

ジョブネットの定義内容に機種依存文字を使用しないでください。機種依存文字を使用した場合，文字化けするおそれがあります。

2.2.4　ジョブネットコネクタを使用したルートジョブネットの実行順序制御

ルートジョブネットは，ジョブやネストジョブネットのようにユニットを並べて実行づけすることはできませんが，ジョブネットコネクタというユニットを使用することで，ルートジョブネット同士の実行順序を制御できます。

(1)　ジョブネットコネクタを使ったルートジョブネット実行順序制御の概要

ジョブネットコネクタは，実行順序を制御するルートジョブネットと接続関係を持つことで，ルートジョブネットの終了を待ち合わせたり，ルートジョブネットの開始を同期させたりして，実行のタイミングや順序を制御できます。

ジョブネットコネクタと実行順序を制御するルートジョブネットの関係を，次の図に示します。

図2‒14　ジョブネットコネクタと実行順序を制御するルートジョブネットの関係

ジョブネットコネクタは，ジョブネット配下にユニットの一つとして定義できます。

ジョブネットコネクタを使って実行順序を制御できる対象は，ルートジョブネットまたはプランニンググループ直下のルートジョブネットです。異なるスケジューラーサービス間でもルートジョブネットの実行順序を制御できます。異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序制御について，次の図に示します。

図2‒15　異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序制御

なお，ジョブネットコネクタと接続関係を持つルートジョブネットを接続先のジョブネットといいます。

ジョブネットコネクタを使ったルートジョブネットの実行順序制御は，次の流れで行います。

ジョブネットを作成し，ジョブネットコネクタを定義する。

ジョブネットコネクタと実行順序制御の対象との接続関係を定義する。

ジョブネットコネクタ側に，接続先のジョブネット名を指定します。実行順序制御の対象がルートジョブネットの場合はルートジョブネット名を，プランニンググループ直下のルートジョブネットの場合はプランニンググループ名を指定します。

接続先のジョブネット側には，対応するジョブネットコネクタ名を指定します。

補足事項

JP1/AJS3 - Viewのメニューコマンド［ジョブネットコネクタとして記憶］［ジョブネットコネクタの自動生成］を使用すると，定義を手入力する手間が省けます。ただし，異なるスケジューラーサービス間で実行順序制御をする場合は使用できません。この場合は手入力で定義してください。

それぞれのジョブネットを実行登録する。

ジョブネットおよびジョブネットコネクタの定義方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　5. ジョブネットの定義」を参照してください。ジョブネットの実行登録方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　7. ジョブネットの実行」を参照してください。

注意事項

JP1/AJS - Viewおよび接続先のJP1/AJS - Managerが08-10より前のバージョンでは，ジョブネットコネクタを使用できません。

JP1/AJS - Viewおよび接続先のJP1/AJS - Managerのバージョンが08-10のジョブネットコネクタでは，異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序を制御できません。異なるスケジューラーサービス間でジョブネットコネクタを使用できるのは，08-50以降のJP1/AJS - ViewおよびJP1/AJS - Managerです。

ジョブネットコネクタは，ルートジョブネットおよびネストジョブネット以外のユニット配下に定義できません。

ジョブネットコネクタの接続先のジョブネットとして，ルートジョブネットおよびプランニンググループ以外のユニット種別を指定できません。

接続先のジョブネット配下には，ジョブネットコネクタを定義しないでください。接続先のジョブネット配下にジョブネットコネクタを定義した場合，ジョブネットの実行登録時にエラーになります。

ジョブネットコネクタを定義するジョブネットおよび接続先のジョブネットには，起動条件を設定しないでください。ジョブネットコネクタを定義したジョブネットおよび接続先のジョブネットに起動条件を設定した場合，ジョブネットの実行登録時にエラーになります。

ジョブネットコネクタは，従属ユニットおよびリカバリーユニットとしては定義できません。

ジョブネットコネクタは，従属ジョブネットおよびリカバリージョブネット配下に定義できますが，接続関係が複雑になるため，これらの配下には定義しないことを推奨します。

サスペンド中は，ジョブネットコネクタを新規作成および削除できません。

スケジューラーサービス間および同一ホスト内での実行順序制御機能（ジョブネットコネクタ）は，NATを経由して使用できません。

(2)　ジョブネットコネクタと接続先のジョブネットの接続ルール

ジョブネットコネクタが定義されたジョブネットと接続先のジョブネットは，それぞれの実行登録後，同じ実行日の世代同士が接続関係を結びます。接続関係を結んだ世代間でルートジョブネットの終了を待ち合わせたり，ルートジョブネットの開始を同期させたりできます。

(a)　接続ルール

ジョブネットコネクタが定義されたジョブネットと接続先のジョブネットの世代について，次の条件が重なる場合に接続関係が成立します。

実行日が同じ

別の世代との接続関係が確定していない世代※

注※

ジョブネットコネクタが定義されたジョブネットと接続先のジョブネットとの接続関係は，どちらか一方がまだ実行を開始していないときには確定していません。両方が実行を開始したとき，または繰り越し未実行など実行しないで終了したときに確定します。

実行予定が1日に複数回ある場合は，これらの条件を満たす世代のうち開始予定日時が最も早い世代同士で接続関係が成立します。ただし，擬似予定の段階では接続関係は成立しません。

ジョブネットコネクタを定義したルートジョブネット（jobnetS）と接続先のジョブネット（jobnetA）を実行登録した場合の接続例を，次の図に示します。

図2‒16　ジョブネットコネクタと接続先のジョブネットの接続例

jobnetSの世代「@A103」とjobnetAの世代「@A101」は，同一実行日の世代であるため接続関係が成立します。jobnetSの世代「@A104」およびjobnetAの世代「@A102」は，ともに同一実行日に対応する世代がないため接続されません。4/20（金）にはjobnetSおよびjobnetAともに擬似予定がありますが，擬似予定の段階では接続関係は成立しません。

(b)　48時間制の場合

48時間制を採用している場合でも，同一実行日の世代であれば接続関係が成立します。

48時間制の場合の接続例を，次の図に示します。

図2‒17　ジョブネットコネクタと接続先のジョブネットの接続例（48時間制の場合）

jobnetSの世代「@A103」とjobnetAの世代「@A102」は，暦日では実行日が異なりますが，48時間制の場合は同一実行日となるため，接続関係が成立します。

(c)　基準時刻が異なる場合

ジョブネットコネクタを定義したルートジョブネットと接続先のジョブネットの基準時刻が異なる場合でも，同一実行日の世代であれば接続関係が成立します。

ジョブネットコネクタを定義したルートジョブネットと接続先のジョブネットの基準時刻が異なる場合の接続例を，次の図に示します。

図2‒18　ジョブネットコネクタと接続先のジョブネットの接続例（基準時刻が異なる場合）

jobnetSの世代「@A103」とjobnetAの世代「@A101」は，暦日では実行日が異なりますが，それぞれの基準時刻で見るとどちらも同じ4/17であるため，接続関係が成立します。ただし，基準時刻が異なるルートジョブネットの実行順序を制御しようとした場合，この例のように暦日では実行日が異なる世代が接続されることがあるため，ジョブネットコネクタと接続先のジョブネットでは，基準時刻を合わせて運用してください。

(d)　世代の実行日を変更した場合

世代が接続されても，ジョブネットコネクタを定義したルートジョブネット，または接続先のジョブネットの世代が実行される前に，どちらかの世代を登録解除または実行中止した場合，接続関係が成立しなくなります。

また，計画一時変更やスケジュール定義変更によって世代の実行日が変わった場合は，接続関係も変わります。実行予定日を変更した場合の接続関係を，次の図に示します。

図2‒19　実行予定日を変更した場合の接続関係

このように，同一実行日で接続関係にあるjobnetSの世代「@A103」とjobnetAの世代「@A101」を，計画一時変更によって「＠A101」の実行予定を翌日の4/18にずらした場合，「@A103」との接続関係はなくなり，4/18にある世代「@A104」と接続されます。

(e)　実行予定が1日に複数回ある場合

1日に実行予定が複数回ある場合でも，同一実行日の世代であれば接続関係が成立します。計画一時変更や実行中止などによって実行予定が変更されたときなどに接続関係が複雑になるため，ジョブネットコネクタを定義したジョブネットおよび接続先のジョブネットの実行は1日1回とすることを推奨します。

注意事項

実行予定が1日に複数回あり，かつ実行順序制御方式を「同期」に設定している場合，ジョブネットコネクタを定義したジョブネットの実行が遅延することで，接続先ジョブネットの次回実行予定の世代が生成されないことがあります。この場合，遅延後の接続関係が複雑になってしまうため，ジョブネットコネクタを定義したジョブネットの実行は1日1回とすることを推奨します。詳細については，「(3)(b) 同期実行」を参照してください。

1日に実行予定が複数回ある場合に実行予定を計画一時変更した例を，次の図に示します。

図2‒20　1日に実行予定が複数回ある場合に実行予定を計画一時変更した例

1日に実行予定が複数回ある場合は，同一実行日の世代のうち，開始予定日時の早い順に接続関係が成立するため，jobnetSの世代「@A103」はjobnetAの世代「@A101」と接続関係を結びます。ここで，jobnetSの世代「@A103」の実行予定を4/19（木）に計画一時変更した場合，jobnetSの世代「@A103」とjobnetAの世代「@A101」の接続関係はなくなり，jobnetAの世代「@A101」はjobnetSの世代「@A104」と接続関係を結びます。

また，1日に実行予定が複数回ある場合にJP1/AJS3 - Viewやajsshowコマンドで接続関係をシミュレーションすると，まだ実行されていない世代に複数の世代が接続するように見えます。

1日に実行予定が複数回ある場合に接続関係をシミュレーションした例を，次の図に示します。なお，すべての世代が開始時刻待ちの状態であるとします。

図2‒21　1日に実行予定が複数回ある場合に接続関係をシミュレーションした例

まず，jobnetSの世代「@A103」は，同一実行日でjobnetAの世代のうち開始予定日時が最も早い「@A101」と接続関係がシミュレーションされます。ただし，jobnetSの世代「@A103」とjobnetAの世代「@A101」との接続関係は確定していないため，jobnetSの世代「@A104」もjobnetAの世代「@A101」と接続関係がシミュレーションされます。同様に，jobnetAの世代「@A101」はjobnetSの世代「@A103」と，jobnetAの世代「@A102」もjobnetSの世代「@A103」と接続関係がシミュレーションされます。

(f)　タイムゾーンが異なる場合

ジョブネットコネクタを定義したルートジョブネットと接続先のジョブネットのタイムゾーンが異なる場合でも，実行日が同一であれば世代間の接続関係が成立します。ただし，運用が困難になるため，ジョブネットコネクタと接続先のジョブネットのタイムゾーンを統一して運用してください。

(g)　スケジューラーサービスのローカル日時が異なる場合

ジョブネットコネクタを定義したルートジョブネットと接続先のジョブネットの，スケジューラーサービスのローカル日時が異なる場合でも，同一実行日の世代であれば接続関係が成立します。

ジョブネットコネクタを定義したルートジョブネットと接続先のジョブネットの，スケジューラーサービスのローカル日時が異なる場合の接続例を，次の図に示します。

図2‒22　ジョブネットコネクタと接続先のジョブネットの接続例（スケジューラーサービスのローカル日時が異なる場合）

jobnetSの世代「@A103」とjobnetAの世代「@A101」は，暦日では実行日が異なりますが，それぞれのスケジューラーサービスのローカル日時はどちらも同じ4/17であるため，接続関係が成立します。ただし，スケジューラーサービスのローカル日時が異なるルートジョブネットの実行順序を制御しようとした場合，この例のように暦日では実行日が異なる世代が接続されることがあるため，ジョブネットコネクタと接続先のジョブネットでは，スケジューラーサービスのローカル日時を合わせて運用してください。

(3)　ルートジョブネットの実行順序制御方式

ルートジョブネットの実行開始をジョブネットコネクタと同期して実行させるか，非同期実行させるかをルートジョブネットの実行順序制御方式といいます。実行順序制御方式は，接続先のジョブネット側に設定します。デフォルトは「非同期」です。

それぞれを設定した場合のルートジョブネット実行開始時の動作について説明します。

(a)　非同期実行

実行順序制御方式を「非同期」と設定した場合，接続先のジョブネットは接続関係の有無やジョブネットコネクタの状態にかかわらず，自身のスケジュールで実行を開始します。

ジョブネットコネクタが定義されているジョブネットを「jobnetS」，接続先のジョブネットを「jobnetA」とした，実行順序制御方式が「非同期」の場合の動作を，次の図に示します。

図2‒23　実行順序制御方式が「非同期」の場合の動作

注意事項

スケジューリング方式に多重スケジュールを設定していても，前回の実行予定が実行を開始していない場合は，次回実行予定が開始予定時刻になっても実行を開始しません。ジョブネットコネクタを定義したルートジョブネットおよび接続先のジョブネットで，それぞれ多重スケジュールを設定している場合は，次回実行予定の開始予定時刻になる前に，前回の実行予定が実行を開始するように運用してください。

(b)　同期実行

実行順序制御方式を「同期」と設定した場合，接続関係が成立している世代はジョブネットコネクタが実行開始するまで開始を待ち合わせます。同一実行日に対応する世代がない場合は，自身のスケジュールで実行を開始します。

ジョブネットコネクタが定義されているジョブネットを「jobnetS」，接続先のジョブネットを「jobnetA」とした，実行順序制御方式が「同期」の場合の動作を，次の図に示します。

図2‒24　実行順序制御方式が「同期」の場合の動作

この場合，jobnetS自身の開始予定時刻は「6:00」，jobnetAの開始予定時刻は「5:00」ですが，4/16（月），4/18（水）の世代は接続関係が成立しているため，jobnetAは5:00には開始しないで，ジョブネットコネクタの実行と同期して開始します。接続関係を持たない4/17（火）の世代は，自身のスケジュールに従って5:00に実行を開始します。

同期実行の設定は，一度同期して実行したあとに再実行する場合には適用されません。再実行時にも同期させる場合は，実行順序制御方式の一時変更機能で一時変更してください。

注意事項

スケジューリング方式に多重スケジュールを設定していても，前回の実行予定が実行を開始していない場合は，次回実行予定が開始予定時刻になっても実行を開始しません。ジョブネットコネクタを定義したルートジョブネットおよび接続先のジョブネットで，それぞれ多重スケジュールを設定している場合は，次回実行予定の開始予定時刻になる前に，前回の実行予定が実行を開始するように運用してください。

実行順序制御方式を「同期」に設定して1日に複数回実行予定がある場合，ジョブネットコネクタを定義したジョブネットの実行が遅延することで，接続先ジョブネットの次回実行予定の世代が生成されないことがあります。この場合，遅延後の接続関係が複雑になってしまうため，ジョブネットコネクタを定義したジョブネットの実行は1日1回とすることを推奨します。

実行順序制御方式を「同期」に設定して1日に複数回実行する例を次の図に示します。

図2‒25　実行順序制御方式を「同期」に設定して1日に複数回実行する例

この例では，ジョブネットコネクタを定義したルートジョブネット（jobnetS）および接続先のジョブネット（jobnetA）の実行開始予定を，6:00，12:00，18:00としています。また，スケジューリング方式にはスケジュールスキップを設定しています。実行登録方法は計画実行登録としています。

jobnetSの6:00に開始した世代「＠A104」で，ジョブネットコネクタの先行ジョブ「ジョブ1」がjobnetSの次の実行予定時間12:00を過ぎても終了しなかった場合，jobnetSおよびjobnetAは次のように動作します。

jobnetSの12:00実行予定の世代「＠A105」が「繰り越し未実行」状態になる。

jobnetSにはスケジュールスキップを設定しているため，実行予定時間が前の実行分の処理と重なっている世代は「繰り越し未実行」状態になり実行がスキップされます。

また，jobnetAの12:00実行予定の世代は，世代「@A101」の実行が開始していないため，擬似予定のまま世代が生成されません。

ジョブ1の実行終了後，jobnetSの世代「@A104」のジョブネットコネクタが実行される。

同期実行を設定しているjobnetAの世代「@A101」も実行されます。同時に，jobnetAの次回実行予定である18:00実行予定の世代が「開始時刻待ち」状態で生成されます（実行ID「@A103」）。すると，「繰り越し未実行」状態のjobnetSの世代「＠A105」とjobnetAの世代「＠A103」との接続関係が成立します。jobnetAの世代「＠A103」は「繰り越し未実行」状態のジョブネットと接続しているため，「開始時刻待ち」状態のまま実行されません。ジョブネットコネクタおよび接続先ジョブネットの状態遷移については，「(4) ジョブネットコネクタおよび接続先のジョブネットの状態遷移」を参照してください。

時刻が18:00になると，jobnetSの18:00実行予定の世代「＠A106」が実行される。

jobnetSの世代「＠A106」には接続する世代が存在しません。そのため，jobnetAに接続先の世代が生成されるかどうかを待つために，jobnetSの世代「＠A106」はjobnetAの世代「＠A103」が終了するまで「実行中」状態のまま待ち続けます。

なお，実行順序制御方式を一時変更機能で「非同期」にすると，jobnetSの世代「＠A106」は接続先の世代の有無に関係なく実行されます。実行順序制御方式の一時変更機能については，「(c) 実行順序制御方式の一時変更機能」を参照してください。

なお，時刻が18:00になる前であれば，「繰り越し未実行」状態になったjobnetSの世代「＠A105」を再実行することで，接続関係が成立しているjobnetAの世代「＠A103」も実行されます。jobnetAの世代「＠A103」の終了後，新しく世代が生成される場合は，jobnetSの世代「＠A106」と接続関係が成立してjobnetSの世代「＠A106」が実行されます。新しく世代が生成されない場合は，jobnetSの世代「＠A106」のジョブネットコネクタはジョブネットと接続できないため，「計画未実行」状態になりジョブネットの実行が終了します。

(c)　実行順序制御方式の一時変更機能

再起動時に接続先のジョブネットをジョブネットコネクタと同期して実行させる場合や，ある世代に対して設定を一時的に変更する場合には，実行順序制御方式の一時変更機能を使用できます。

実行順序制御方式の一時変更機能は，次のウィンドウの［操作］−［実行順序制御方式の一時変更］で実行できます。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

補足事項

擬似予定に対しては，実行順序制御方式を一時変更できません。

(4)　ジョブネットコネクタおよび接続先のジョブネットの状態遷移

ジョブネットコネクタおよび接続先のジョブネットの状態遷移について説明します。なお，ジョブネットコネクタおよび接続先のジョブネットが持つ状態については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　6.1 ジョブネット・ジョブ・ジョブネットコネクタの状態」を参照してください。

(a)　ジョブネットコネクタの状態遷移

ジョブネットコネクタを定義したジョブネットを実行登録すると，ジョブネットコネクタを定義したルートジョブネットが実行開始します。ジョブネットコネクタの状態は先行ユニットがすべて終了した時点で，接続する世代の状態に応じて遷移します。

ジョブネットコネクタの状態遷移を次の表に示します。

表2‒6　ジョブネットコネクタの状態遷移

接続先のジョブネットの状態

ジョブネットコネクタの状態

未登録

異常検出実行中

未計画

計画未実行

開始時刻待ち

実行中

保留中

実行中

繰り越し未実行

異常検出実行中

正常終了

正常終了

警告検出終了

警告検出終了

異常検出終了

異常検出実行中

中断

異常検出実行中

強制終了

異常検出実行中

閉塞

異常検出実行中

順序不正

異常検出実行中

実行中

実行中

警告検出実行中

警告検出実行中

異常検出実行中

異常検出実行中

なお，次のようにジョブネットコネクタの定義が不正だった場合は，すぐに異常検出終了になります。

接続先のジョブネットを指定していない

接続先のジョブネットに指定したユニットがない

接続先のジョブネットに指定したユニットがルートジョブネットまたはプランニンググループでない

接続先のジョブネットとして指定したユニットの定義に，実行順序制御を「する」と設定していない

接続先のジョブネットとして指定したユニットの定義で，ジョブネットコネクタ名の設定に誤りがある

接続先のジョブネットに指定したユニットと接続範囲の指定が一致していない

接続範囲に「別サービス」を指定している場合で，次に示す不正な指定をしている

接続ホスト名に指定したホストに接続できない

接続サービス名に指定したスケジューラーサービスがない

接続先のジョブネットに指定したユニットの接続ホスト名に指定したホストが，このジョブネットコネクタのあるホストと異なる

接続先のジョブネットに指定したユニットの接続サービス名に指定したスケジューラーサービスが，このジョブネットコネクタのあるスケジューラーサービスと異なる

(b)　接続先のジョブネットの状態遷移

接続先のジョブネットを実行登録すると，接続する世代の状態に応じて，実行順序制御方式（同期・非同期）ごとに実行開始時の動作が変わります。

接続先のジョブネットの状態遷移を次の表に示します。

表2‒7　接続先のジョブネットの状態遷移

ジョブネットコネクタの状態

接続先のジョブネットの状態

同期

非同期

未登録

開始時刻待ち

実行中

未計画（実行予定なし）

開始時刻待ち

実行中

先行終了待ち

開始時刻待ち

実行中

未実行終了

開始時刻待ち

実行中

計画未実行

実行中

実行中

実行中

実行中

実行中

正常終了

開始時刻待ち※

実行中

警告検出終了

開始時刻待ち※

実行中

異常検出終了

開始時刻待ち※

実行中

強制終了

開始時刻待ち※

実行中

閉塞

開始時刻待ち※

実行中

終了状態不明

開始時刻待ち※

実行中

注※

接続先のジョブネットの実行開始時に，状態変更操作などですでにジョブネットコネクタが終了状態の場合，接続先のジョブネットはジョブネットコネクタが実行中になるまで「開始時刻待ち」の状態になります。この場合，ジョブネットコネクタを再実行するか，または接続先のジョブネットの実行順序制御方式を「非同期」に一時変更します。

なお，次のように接続先のジョブネットの定義が不正だった場合は，すぐに異常検出終了になります。ただし，接続範囲に「別サービス」を指定していて，実行順序制御方式が「非同期」の場合は，定義不正であっても異常検出終了にはならないで，実行を開始します。そのため，実行登録する前に定義内容の事前チェック機能を使用して定義を確認することを推奨します。

実行順序制御を「する」と設定していて，ジョブネットコネクタ名を指定していない

ジョブネットコネクタ名に指定したユニットがない

ジョブネットコネクタ名に指定したユニットがジョブネットコネクタでない

ジョブネットコネクタ名に指定したジョブネットコネクタに別の接続先が設定されている

ジョブネットコネクタ名に指定したユニットと接続範囲の指定が一致していない

接続範囲に「別サービス」を指定している場合で，次に示す不正な指定をしている

接続ホスト名に指定したホストに接続できない

接続サービス名に指定したスケジューラーサービスがない

ジョブネットコネクタ名に指定したユニットの接続ホスト名に指定したホストが，この接続先のジョブネットのあるホストと異なる

ジョブネットコネクタ名に指定したユニットの接続サービス名に指定したスケジューラーサービスが，この接続先のジョブネットのあるスケジューラーサービスと異なる

(c)　異なるスケジューラーサービス間の通信処理に失敗した場合の状態

異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序制御では，次のときに通信処理を行います。

ジョブネットコネクタが実行開始するとき

接続先のジョブネットが実行開始するとき

接続先のジョブネットが状態遷移するとき

このときに通信エラーが発生した場合の，ジョブネットコネクタおよび接続先のジョブネットの状態について次に示します。なお，エラーが発生した場合の対処については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.6.5 ジョブネットコネクタのトラブルへの対処」を参照してください。

ジョブネットコネクタの実行開始時に通信エラーとなった場合

ジョブネットコネクタが実行開始するときに，接続先のジョブネットと世代の接続を行います。世代の接続については，「(2) ジョブネットコネクタと接続先のジョブネットの接続ルール」を参照してください。

この，世代の接続の際に通信エラーが発生した場合，ジョブネットコネクタは「異常検出終了」となります。接続先のジョブネットの状態は遷移しません。

接続先のジョブネットの実行開始時に通信エラーとなった場合

接続先のジョブネットの実行順序制御方式が「同期」の場合，実行開始するときにジョブネットコネクタと世代の接続を行います。世代の接続については，「(2) ジョブネットコネクタと接続先のジョブネットの接続ルール」を参照してください。

この，世代の接続の際に通信エラーが発生した場合，接続先のジョブネットは「異常検出終了」となります。ジョブネットコネクタの状態は遷移しません。

接続先のジョブネットの状態遷移時に通信エラーとなった場合

接続先のジョブネットが状態遷移しても，ジョブネットコネクタが接続先のジョブネットの状態を確認できないため，ジョブネットコネクタの状態は遷移しません。

(5)　ジョブネットコネクタ・接続先のジョブネットの再実行

ジョブネットコネクタおよび接続先のジョブネットの再実行について説明します。

(a)　ジョブネットコネクタの再実行

ジョブネットコネクタは，ジョブと同様に終了状態の場合だけ再実行できます。ただし，ジョブネットコネクタは保留属性を持たないため，再実行時に保留状態にできません。

(b)　接続先のジョブネットの再実行

接続先のジョブネットは，通常のジョブネットと同様に再実行できます。ただし，実行順序制御方式を「同期」と設定していて，一度ジョブネットコネクタと同期して実行した場合，実行順序制御方式は「非同期」となり再実行時にジョブネットコネクタと同期しません。再実行時にもジョブネットコネクタと同期して実行させる場合は，実行順序制御方式の一時変更機能で「同期」に変更してください。

(c)　接続関係が途切れた場合の再実行時の動作

登録解除や実行中止，保存世代数管理などによって，一度接続関係が成立した世代のどちらか片方が削除された場合，接続関係が途切れた状態になり，もう一方の世代を再実行できません。どちらか一方の世代が削除された場合に再実行したときの動作とその対処方法を次の表に示します。

表2‒8　接続関係が途切れた場合の再実行時の動作と対処方法

世代

再実行時の動作

対処方法

ジョブネットコネクタ側の世代が残っている場合

ジョブネットコネクタを再実行すると，ジョブネットコネクタが「異常検出終了」※となる。

ジョブネットコネクタの次のユニットから再実行する。

接続先のジョブネットの世代が残っている場合

実行順序制御方式を「同期」にして接続先のジョブネットを再実行すると，接続先のジョブネットが「異常検出終了」※となる。

実行順序制御方式を「非同期」に一時変更して再実行する。

注※

終了したあとに再実行した場合は異常検出終了となりますが，実行状態で再実行した場合は，異常検出終了にならないで再実行できます。

(6)　ジョブネットコネクタのポーリング

異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序を制御する場合，ジョブネットコネクタおよび実行順序制御方式に「同期」を設定した接続先のジョブネットは，次の間ポーリングし，定期的に接続相手となるユニットの状態を確認します。

ジョブネットコネクタが実行開始してから終了するまで

接続先のジョブネットが開始時刻に到達してから実行開始するまで

スケジューラーサービスの停止や通信障害によって，ポーリングによる接続相手の状態取得ができない場合，ジョブネットコネクタ，または接続先のジョブネットは異常検出終了します。

2.2.5　待ち合わせ条件を使用したユニットの実行順序制御

異なるジョブネット間のユニットの実行順序を制御するには，待ち合わせ条件を使用します。待ち合わせ条件を設定したユニットは，待ち合わせ条件で指定したユニットの実行終了を待ち合わせてから実行を開始します。待ち合わせ条件を使用することで，異なるジョブネット間のユニットの実行順序を制御できます。

待ち合わせ条件を使用する場合，環境設定パラメーターPREWAITUSEで待ち合わせ条件を使用できるように設定しておく必要があります。また，待ち合わせできるユニット種別を拡張する場合は，必要に応じて環境設定パラメーターPREWAITEXTENDを設定します。

(1)　待ち合わせ条件を使用したユニットの実行順序制御の概要

待ち合わせ条件を使用したユニットの実行順序制御の概要と，待ち合わせ条件を使用してユニットの実行順序を制御する流れについて説明します。

(a)　待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニット

待ち合わせ条件を設定するユニットの待ち合わせ条件には，実行終了を待ち合わせるユニット名を指定します。ここでいう「実行終了」に該当する状態は，起動条件を使用するかどうか※によって異なります。

起動条件を使用しない※ユニットの場合

「実行終了」とは，次の状態に遷移することをいいます。

正常終了

警告検出終了

計画未実行

起動条件を使用する※ユニットの場合

「実行終了」とは，デフォルトの設定では待ち合わせ対象の監視世代およびそのすべての実行世代が次の状態に遷移することをいいます。

監視世代

監視正常終了

実行世代

正常終了

警告検出終了

待ち合わせ対象ユニットに起動条件を使用する場合，「実行終了」に該当する状態を変更できます。詳細については，「(4)(c) 待ち合わせ対象ユニットに起動条件を使用する場合の，待ち合わせ条件の設定」を参照してください。

注※

「起動条件を使用する」とは，ルートジョブネットが次の条件を満たしていることを指します。

起動条件付きジョブネットである。

実行登録時に，起動条件を使用する設定で実行登録している。

即時実行の場合は，実行登録時に設定します。

計画実行または確定実行の場合は，スケジュールルールで設定します。

ajsplanコマンドの-jオプションの設定で，起動条件を無効にしていない。

待ち合わせ条件で指定したユニットが実行終了すると，待ち合わせ条件を設定したユニットが実行を開始します。

待ち合わせ条件を設定したユニットのことを待ち合わせ条件付きユニット，待ち合わせ条件で指定したユニットのことを待ち合わせ対象ユニットと呼びます。

待ち合わせ条件による実行順序制御を，次の図に示します。

図2‒26　待ち合わせ条件による実行順序制御

この例では，ルートジョブネットB配下のジョブ3に待ち合わせ条件を設定しています。待ち合わせ条件には，待ち合わせ対象ユニットとしてルートジョブネットA配下のジョブ2を指定しています。ルートジョブネットAおよびルートジョブネットBを実行すると，ジョブ3はジョブ2の実行終了を待ち合わせます。ジョブ2が実行終了すると，ジョブ3が実行を開始します。

待ち合わせ条件を使うと，さまざまなユニット間の実行順序を制御できます。待ち合わせ条件を設定できるユニット，および待ち合わせ対象ユニットとして指定できるユニットを，次の表に示します。

表2‒9　待ち合わせ条件を設定できるユニットおよび待ち合わせ対象ユニットとして指定できるユニット

項番

ユニット種別

待ち合わせ条件を設定できるユニット

待ち合わせ対象ユニットとして指定できるユニット

1

ジョブグループ

ジョブグループ自体

×

×

2

ジョブグループ直下のジョブ

○※1

×

3

ルートジョブネット

起動条件を使用しないルートジョブネット

○

○

4

起動条件を使用しないルートジョブネットの配下のユニット

○※2

○※2

5

起動条件を使用するルートジョブネット

○※3

○※3

6

起動条件を使用するルートジョブネットの配下のユニット

×※2

×※2

7

起動条件（.CONDITION）

×

×

8

ネストジョブネット

○

○

9

リモートジョブネット

リモートジョブネット自体

×

×

10

リモートジョブネットの配下のユニット

×

×

11

プランニンググループ

プランニンググループ自体

×

○

12

プランニンググループ直下のルートジョブネット

○

×

13

プランニンググループ直下のルートジョブネットの配下のユニット

○

○※4

14

標準ジョブ

○

○

15

ジョブネットコネクタ

○

○

16

ORジョブ

×

×

17

判定ジョブ

×

×

18

イベントジョブ

ジョブネット配下のイベントジョブ

○

○

19

起動条件（.CONDITION）中のイベントジョブ

×

×

20

アクションジョブ

○

○

21

カスタムジョブ

○

○

22

引き継ぎ情報設定ジョブ

○

○

23

HTTP接続ジョブ

○

○

（凡例）

○：待ち合わせ条件を設定できる，または待ち合わせ対象ユニットとして指定できる

×：待ち合わせ条件を設定できない，または待ち合わせ対象ユニットとして指定できない

注※1

待ち合わせ条件を設定することはできますが，実行登録できません。

注※2

起動条件付きジョブネットであっても，即時実行登録時のオプションやスケジュールルールの定義によって，起動条件を使用しないで実行するようにできます。そのため，起動条件付きジョブネットの配下のユニットであっても，実行するまでは起動条件が使用されるかどうか分からないため，待ち合わせ条件を定義することはできます。同様に，起動条件付きジョブネット配下のユニットであっても，待ち合わせ対象ユニットとして指定できます。しかし，実行時に起動条件を使用すると，実行エラーになります。

注※3

起動条件を使用するジョブネットに待ち合わせ条件を設定したり，待ち合わせ対象ユニットとして指定したりするには，次の条件を満たしている必要があります。

JP1/AJS3 - Managerがバージョン10-00以降である。

環境設定パラメーターPREWAITEXTENDで「condition」を設定している。

注※4

プランニンググループ直下のルートジョブネット配下のユニットを待ち合わせ対象ユニットとして指定する場合，ルートジョブネット名を省略した形式で指定してください。例えば，プランニンググループ直下にあるルートジョブネット配下のジョブを待ち合わせ対象ユニットとして指定する場合は，「/プランニンググループ/ルートジョブネット/ジョブ」ではなく，「/プランニンググループ/ジョブ」と指定します。

なお，待ち合わせ条件は，同一スケジューラーサービス内のユニットの実行順序を制御します。そのため，待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットは，同一のスケジューラーサービス配下にある必要があります。

注意事項

待ち合わせ条件を使用すると，ジョブフローが確認しにくくなり，業務の流れやジョブネットの階層が把握しづらくなります。ジョブフローを作成する際は，ジョブネットを入れ子にしたり，複数のジョブを一つにまとめたりするなど，できるだけ待ち合わせ条件を使用しないで，関連線を使用することを先に検討してください。

待ち合わせ条件を使用する場合は，複数の待ち合わせが同一時間帯に集中して開始しないように，ジョブネットの開始予定時刻をずらすなど，待ち合わせが開始する時間帯を分散させてください。

同一時間帯に複数の待ち合わせ条件付きユニットが待ち合わせを開始する場合は，待ち合わせ対象ユニットが終了してから待ち合わせ条件付きユニットが実行開始するまでの所要時間について，次の点を考慮してジョブフローを設計してください。

・待ち合わせ条件付きユニットは，待ち合わせ対象ユニットの状態確認を行います。そのため，一つの待ち合わせ対象ユニットが終了してから待ち合わせ条件付きユニットが実行を開始するまで，時間が掛かります。その時間は，同一スケジューラーサービス内のほかの待ち合わせ条件付きユニットも含めた，同一時間帯に待ち合わせをしている待ち合わせ条件付きユニット数に比例します。

・一つのスケジューラーサービス内で1秒間に処理できる待ち合わせ条件付きユニットの数は，4件から20件程度です。例えば，待ち合わせ条件付きユニット100個が同時に一つの待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせを開始した場合，待ち合わせ対象ユニットの実行が終了してから100個目の待ち合わせ条件付きユニットが実行を開始するまで，5秒から25秒程度掛かります。

・待ち合わせ対象ユニットに起動条件付きジョブネットを指定している場合，待ち合わせ条件付きユニットが実行を開始するまでに掛かる時間は，起動条件付きジョブネットの実行世代数に依存します。例えば，待ち合わせ条件付きユニット100個が，実行世代が10世代ある起動条件付きジョブネット100個との待ち合わせを同時に開始した場合，起動条件付きジョブネットの実行が終了してから待ち合わせ条件付きユニットが実行開始するまでに掛かる時間は，5秒から20秒程度です。起動条件付きジョブネットの実行世代が100世代ある場合だと，50秒から100秒程度掛かります。

・待ち合わせ条件付きユニットが実行を開始するまでの所要時間は，マシン性能や，待ち合わせ対象ユニットと待ち合わせ条件付きユニットのジョブネット構成などによって変動します。

待ち合わせ条件は，JP1/AJS3 - ViewおよびJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降の場合に使用できます。ただし，09-50以降のJP1/AJS3 - Managerを使用していても，データベースが互換用ISAM構成の場合は，待ち合わせ条件は使用できません。

(b)　待ち合わせ状態

待ち合わせ対象ユニットの実行終了を待ち合わせ条件付きユニットが把握できているかどうかを，待ち合わせ状態として表示します。待ち合わせ状態には次の状態があります。

表2‒10　待ち合わせ状態一覧

項番

待ち合わせ状態

意味

1

未完了

待ち合わせ対象ユニットの実行終了の待ち合わせがまだ完了していません。

2

完了

待ち合わせ対象ユニットの実行終了の待ち合わせが完了しました。

3

未完了（手動）

待ち合わせ対象ユニットの実行終了の待ち合わせがまだ完了していません（待ち合わせ条件の有効化によって待ち合わせ状態が未完了に変更されています）。

4

完了（手動）

待ち合わせ対象ユニットの実行終了の待ち合わせが完了しました（待ち合わせ条件の無効化によって待ち合わせ状態が完了に変更されています）。

5

未完了（再実行）

待ち合わせ対象ユニットの実行終了の待ち合わせがまだ完了していません（待ち合わせ対象ユニットは，後続ユニットの再実行によって異常終了から終了状態に変更されています）。

待ち合わせ状態が「完了」または「完了（手動）」になることで，待ち合わせ条件が成立し，待ち合わせ条件付きユニットが実行を開始します。

待ち合わせ条件付きユニットの動作を設定することができます。詳細については，「2.2.5(4) 待ち合わせ条件付きユニットの動作の設定」を参照してください。

(c)　実行順序制御の流れ

待ち合わせ条件を使ったユニット間の実行順序制御は，次の流れで行います。

待ち合わせ対象ユニットおよび待ち合わせ条件を設定するユニットを，それぞれ定義する。

ユニットの詳細定義およびスケジュールを定義します。

待ち合わせ条件を設定するユニットに待ち合わせ条件を設定する。

待ち合わせ条件には，次の項目を設定します。

待ち合わせ対象ユニット名

待ち合わせ方法

待ち合わせ対象ユニットに待ち合わせる世代がないときの動作

「待ち合わせ方法」および「待ち合わせ対象ユニットに待ち合わせる世代がないときの動作」の詳細については，「2.2.5(4) 待ち合わせ条件付きユニットの動作の設定」を参照してください。

待ち合わせ条件の設定方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　5.2.6 待ち合わせ条件を設定する」を参照してください。

待ち合わせ条件付きユニットおよび待ち合わせ対象ユニットを管理するルートジョブネットを，それぞれ実行登録する。

待ち合わせ条件付きユニットが，待ち合わせ対象ユニットの実行終了を待ち合わせます。

ルートジョブネットの実行登録方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　7. ジョブネットの実行」を参照してください。

(2)　待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットの待ち合わせルール

待ち合わせ条件付きユニットを実行登録すると，待ち合わせ条件付きユニットは，待ち合わせルールに従って待ち合わせ対象ユニットの実行終了を待ち合わせます。

待ち合わせルールは，次に示す場合で異なります。

待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットが同一のルートジョブネット配下にある場合

待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットが異なるルートジョブネット配下にある場合

待ち合わせ条件付きユニットまたは待ち合わせ対象ユニットが起動条件を使用する場合

待ち合わせ対象ユニットにプランニンググループを指定した場合

それぞれの場合について説明します。

(a)　待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットが同一のルートジョブネット配下にある場合

待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットが同一のルートジョブネット配下にある場合，各ユニットは同一の世代で実行されます。そのため，待ち合わせ条件付きユニットは，同じ世代で実行される待ち合わせ対象ユニットの実行終了を待ち合わせます。

待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットが同一ルートジョブネット配下にある場合の例を，次の図に示します。

図2‒27　待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットが同一ルートジョブネット配下にある場合の例

この例では，待ち合わせ条件付きユニットのジョブ3と待ち合わせ対象ユニットのネストジョブネット1が，どちらもルートジョブネットAの配下に定義されています。ルートジョブネットAを1日に1回実行するようにスケジュールして実行登録すると，7/1と7/2にルートジョブネットAの実行予定世代が一つずつ生成されます。この場合，ジョブ3は，同一世代で実行するネストジョブネット1の実行終了を待ち合わせます。

(b)　待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットが異なるルートジョブネット配下にある場合

待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットが異なるルートジョブネット配下にある場合，各ルートジョブネットを実行登録すると，それぞれのルートジョブネットに実行予定世代が生成されます。このとき，待ち合わせ条件付きユニットの実行予定世代は，次の条件を満たす待ち合わせ対象ユニットの実行予定世代の実行終了を待ち合わせます。

実行日が同じ

実行予定を開始予定時刻順に並べた場合に，開始予定の順番が等しい

待ち合わせ対象ユニットが待ち合わせ条件付きユニットと異なるルートジョブネット配下にある場合の例を，次の図に示します。

図2‒28　待ち合わせ対象ユニットが待ち合わせ条件付きユニットと異なるルートジョブネット配下にある場合の例

この例では，待ち合わせ条件付きユニットのジョブ1が，待ち合わせ対象ユニットのネストジョブネット1と，異なるルートジョブネットの配下に定義されています。ルートジョブネットAおよびルートジョブネットBが7/1に2回実行するようにスケジュールして実行登録すると，7/1のルートジョブネットAの実行予定として，実行IDが@A101の世代と@A102の世代が生成されます。一方，7/1のルートジョブネットBの実行予定として，実行IDが@A103の世代と@A104の世代が生成されます。ジョブ1の世代@A103および@A104は，実行日が同じで，かつ開始予定時刻の順番が等しいネストジョブネット1の実行予定世代を待ち合わせます。そのため，ジョブ1で1番目に実行される@A103は，ネストジョブネット1で1番目に実行される@A101を待ち合わせます。同様に，ジョブ1で2番目に実行される@A104は，ネストジョブネット1で2番目に実行される@A102を待ち合わせます。7/2に実行されるジョブ1の世代も，7/2の開始予定時刻の順番が等しいネストジョブネット1の実行予定世代を待ち合わせます。

次に，JP1/AJS3の機能と待ち合わせ条件を組み合わせて使用したときの例について説明します。

ジョブネットリリース機能を使用して待ち合わせ対象ユニットのジョブネット定義を切り替えるとき

ジョブネットリリース機能を使用して，待ち合わせ対象ユニットのジョブネット定義を運用中に切り替えるとき，待ち合わせ条件付きユニットが待ち合わせるジョブネット定義も，自動で切り替わります。

待ち合わせ対象ユニットをジョブネットリリースする例を，次の図に示します。

図2‒29　待ち合わせ対象ユニットをジョブネットリリースする例

この例では，ルートジョブネットAがリリース登録されており，リリース日時になると，リリースID「001」のジョブネット定義がリリースされます。リリース日時は7/2の00:00です。ルートジョブネットAを実行登録すると，7/1の実行予定世代@A101はリリースID「AJS_AUTO」のジョブネット定義で，7/2の実行予定世代@A103はリリースID「001」のジョブネット定義で生成されます。この場合，ジョブ1は，7/1まではリリースID「AJS_AUTO」のネストジョブネット1の世代@A101と待ち合わせ，7/2以降はリリースID「001」のネストジョブネット1の世代@A103と待ち合わせます。

実行登録後に実行予定世代の開始予定の順番を変更するとき

実行登録後に計画一時変更などで実行予定世代の開始予定の順番を変更するとき，待ち合わせ条件付きユニットが待ち合わせる待ち合わせ対象ユニットの実行予定世代も，変更後の開始予定の順番に合わせて自動で変更されます。

計画一時変更で実行予定世代の開始予定の順番を変更する例を，次の図に示します。

図2‒30　計画一時変更で実行予定世代の開始予定の順番を変更する例

この例では，待ち合わせ対象ユニットのネストジョブネット1を管理するルートジョブネットA，および待ち合わせ条件付きユニットのジョブ1を管理するルートジョブネットBが，7/1に2回実行するようにスケジュールされています。7/1の1番目に実行されるルートジョブネットBの実行予定世代@A103を計画一時変更で実行中止すると，@A103が削除され，7/1の1番目に実行される世代は@A104になります。そのため，ジョブ1の@A104は，ネストジョブネット1の@A101を待ち合わせます。

48時間制スケジュールを採用しているとき

48時間制スケジュールを採用しているときは，48時間制スケジュールでの実行日に従って待ち合わせる世代が決定します。

48時間制スケジュールを採用している例を，次の図に示します。

図2‒31　48時間制スケジュールを採用している例

この例では，ルートジョブネットAおよびルートジョブネットBのスケジューラーサービスに対して，48時間制スケジュールを採用しています。待ち合わせ対象ユニットのネストジョブネット1を管理するルートジョブネットAのスケジュールルールは，毎日10:00に実行するように定義しています。また，待ち合わせ条件付きユニットのジョブ1を管理するルートジョブネットBのスケジュールルールは，7/1の38:00に実行するように定義しています。この場合，7/1の38:00（暦日で7/2の14:00）に実行されるジョブ1の実行予定世代@A103は，7/1の1番目に実行される世代になります。そのため，ジョブ1の@A103の世代は，ネストジョブネット1の7/1の1番目に実行される世代である@A101を待ち合わせます。

注意事項

基準時刻は，待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットで別々に設定できます。しかし，それぞれのユニットで別々の設定をしていると，待ち合わせる世代の対応が複雑になり運用が困難になります。基準時刻の設定は，待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットで合わせることを推奨します。

UNIXの場合，タイムゾーンは，待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットで別々に設定できます。しかし，それぞれのユニットで別々の設定をしていると，待ち合わせる世代の対応が複雑になり運用が困難になります。タイムゾーンの設定は，待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットで合わせることを推奨します。

待ち合わせ対象ユニットの実行終了を安全に待ち合わせるために，待ち合わせ対象ユニットと待ち合わせ条件付きユニットの保存世代数は，少なくとも1日分の世代を保存できるよう設定してください。待ち合わせ対象ユニットの1日分の世代が保存できない場合，待ち合わせ条件付きユニットが実行を開始しないおそれがあります。また，待ち合わせ条件付きユニットの1日分の世代が保存できない場合，待ち合わせ条件付きユニットが意図しない待ち合わせ対象ユニットの世代を待ち合わせるおそれがあります。

(c)　待ち合わせ条件付きユニットまたは待ち合わせ対象ユニットが起動条件を使用する場合

待ち合わせ対象ユニットが起動条件を使用する場合

待ち合わせ対象ユニットに指定した起動条件付きジョブネットが実行を開始すると，監視世代と実行世代の両方が生成されます。このとき，待ち合わせ条件付きユニットの実行予定世代は，待ち合わせ対象ユニットの監視世代と実行世代の両方が実行終了するのを待ち合わせます。

待ち合わせ条件付きユニットの実行予定世代は，次の条件を満たす待ち合わせ対象ユニットの世代の実行終了を待ち合わせます。

監視世代

実行日が同じ

開始予定時刻順に監視世代を並べた場合に，開始予定の順番が等しい

実行世代

監視世代とともに生成されるすべての実行世代

待ち合わせ対象ユニットが起動条件付きジョブネットの例を，次の図に示します。

図2‒32　待ち合わせ対象ユニットが起動条件付きジョブネットの例

この例では，待ち合わせ対象ユニットとして起動条件付きジョブネットであるルートジョブネットAが定義されています。ルートジョブネットAの世代@A101と@A102は，それぞれ起動条件を使用する世代です。

ルートジョブネットAおよびルートジョブネットBが7/1に2回実行するようにスケジュールして実行登録すると，7/1のルートジョブネットAの実行予定として，実行IDが@A101の監視世代と@A103の実行世代，および@A102の監視世代と@A107の実行世代が生成されます。

@A101の監視世代が監視中の間に起動条件が成立し，実行世代@A103が実行を開始すると，実行世代@A104が生成されます。そのあと再度起動条件が成立すると，実行世代@A104が実行を開始し，実行世代@A105が生成されます。一方，7/1のルートジョブネットBでは，実行予定として実行IDが@A106および@A110の世代が生成されます。ジョブ1の世代@A106は，実行日が同じで，かつ開始予定の順番が等しいルートジョブネットAの監視世代および実行世代を待ち合わせます。そのため，ジョブ1の世代@A106は，ルートジョブネットAの監視世代@A101および実行世代@A103〜@A105がすべて実行終了するのを待ち合わせます。

同様に，ジョブ1で2番目に実行される世代@A110は，ルートジョブネットAの監視世代@A102および実行世代@A107〜@A109がすべて実行終了するのを待ち合わせます。

注意事項

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象ユニットとして指定する場合，起動条件の有効範囲（回数または時間）には，明示的な数値を指定してください。起動条件の有効範囲が，回数・時間ともに無制限の場合，待ち合わせ条件付きユニットは待ち合わせを開始したときに異常終了します。これは，監視世代が実行終了しないで，待ち合わせ条件付きユニットが待ち続けてしまうのを防ぐためです。

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象ユニットとして指定する場合，生成される実行世代の数を考慮して保存世代数を設定し，待ち合わせ中に保存世代数超過によって世代が削除されないようにしてください。詳細については，「(4)(c) 待ち合わせ対象ユニットに起動条件を使用する場合の，待ち合わせ条件の設定」を参照してください。

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象ユニットとして指定する場合，起動条件を使用する世代と使用しない世代が混在しないようにしてください。例えば，起動条件付きジョブネットに複数のスケジュールルールを定義する場合は，すべてのスケジュールルールで起動条件を使用するか使用しないかを統一するようにしてください。起動条件を使用する世代と使用しない世代が混在していると，待ち合わせ条件が正しく動作しません。

待ち合わせ条件付きユニットが起動条件を使用する場合

起動条件付きジョブネットが実行を開始すると，監視世代と実行世代の両方が生成されます。この場合，待ち合わせ条件付きユニットの監視世代が，待ち合わせ対象ユニットの実行終了を待ち合わせます。

待ち合わせ条件付きユニットの監視世代は，次の条件を満たす待ち合わせ対象ユニットの世代の実行終了を待ち合わせます。なお，待ち合わせ条件付きユニットの実行世代は，待ち合わせを行いません。実行世代は，起動条件が成立したときに実行を開始します。

実行日が同じ

開始予定時刻順に世代を並べた順番が，待ち合わせ条件付きユニットの監視世代を開始予定時刻順に並べた順番と等しい

待ち合わせ条件付きユニットが起動条件付きジョブネットの例を，次の図に示します。

図2‒33　待ち合わせ条件付きユニットが起動条件付きジョブネットの例

この例では，待ち合わせ条件付きユニットのルートジョブネットBが，起動条件付きジョブネットとして定義されています。

ルートジョブネットAおよびルートジョブネットBが7/1に2回実行するようにスケジュールして実行登録すると，7/1のルートジョブネットAの実行予定として，実行IDが@A101と@A102の世代が生成されます。一方，7/1のルートジョブネットBの実行予定として，実行IDが@A103の監視世代と@A105の実行世代，および@A104の監視世代と@A108の実行世代が生成されます。監視世代@A103は，実行日が同じで，かつ開始予定の順番が等しいネストジョブネット1の実行予定世代@A101の実行終了を待ち合わせます。

世代@A101が実行終了することで，待ち合わせ条件が成立します。待ち合わせ条件が成立すると，監視世代@A103が起動条件の監視を開始します。そのあと，起動条件が成立して実行世代@A105が実行を開始すると，実行世代@A106が生成されます。再度起動条件が成立すると，実行世代@A106が実行を開始し，実行世代@A107が生成されます。

同様に，ルートジョブネットBの監視世代@A104は，ネストジョブネット1で2番目に実行される世代@A102の実行終了を待ち合わせます。

(d)　待ち合わせ対象ユニットにプランニンググループを指定した場合

待ち合わせ対象ユニットにプランニンググループを指定した場合，待ち合わせ条件付きユニットが待ち合わせるユニットは，プランニンググループ配下で実行しているルートジョブネットになります。プランニンググループ配下で実行しているルートジョブネットが切り替わると，待ち合わせ条件付きユニットが待ち合わせるユニットも自動で切り替わります。

待ち合わせ対象ユニットにプランニンググループを指定した場合の例を，次の図に示します。

図2‒34　待ち合わせ対象ユニットにプランニンググループを指定した場合の例

この例では，待ち合わせ対象ユニットのプランニンググループPに，6/1〜6/30で実行するルートジョブネットP1と，7/1〜7/31で実行するルートジョブネットP2を定義しています。6/1〜6/30では，ジョブ1はルートジョブネットP1を待ち合わせます。7/1になってプランニンググループ配下で実行するルートジョブネットがルートジョブネットP2に切り替わると，ジョブ1はルートジョブネットP2を待ち合わせます。

(3)　待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットの状態遷移

(a)　待ち合わせ条件付きユニットまたは待ち合わせ対象ユニットが起動条件を使用しない場合の状態遷移

待ち合わせ条件が成立するときのユニットの状態遷移を，次の図に示します。

図2‒35　待ち合わせ条件成立時のユニットの状態遷移（起動条件を使用しない場合）

待ち合わせ条件付きユニットは，待ち合わせ対象ユニットが「実行中」状態の間，「開始時刻待ち」または「先行終了待ち」状態で待ち合わせ条件の成立を待ちます。どちらの状態になるかは，待ち合わせ条件付きユニットのユニット種別によって異なります。

待ち合わせ条件付きユニットのユニット種別と待ち合わせ条件成立前の状態を，次の表に示します。待ち合わせ条件を設定できるユニット種別については，「(1)(a) 待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニット」を参照してください。

表2‒11　待ち合わせ条件付きユニットのユニット種別と待ち合わせ条件成立前の状態

項番

待ち合わせ条件付きユニットのユニット種別

待ち合わせ条件成立前の状態

1

ルートジョブネット

開始時刻待ち

2

ネストジョブネット

先行終了待ち

3

標準ジョブ

ジョブネットコネクタ

イベントジョブ

アクションジョブ

カスタムジョブ

引き継ぎ情報設定ジョブ

HTTP接続ジョブ

先行終了待ち

待ち合わせ条件付きユニットが「開始時刻待ち」または「先行終了待ち」状態のときに，待ち合わせ対象ユニットが次の状態に遷移すると，待ち合わせ条件が成立します。

正常終了

警告検出終了

計画未実行

待ち合わせ条件が成立すると，待ち合わせ条件付きユニットが「実行中」状態に遷移し，実行を開始します。

なお，待ち合わせ対象ユニットが異常終了すると，待ち合わせ条件付きユニットは「開始時刻待ち」または「先行終了待ち」状態のまま，待ち合わせ条件の成立を待ち続けます。この場合，待ち合わせ対象ユニットの異常の原因を取り除いたあと，待ち合わせ対象ユニットを再実行してください。

(b)　待ち合わせ条件付きユニットまたは待ち合わせ対象ユニットが起動条件を使用する場合の状態遷移

待ち合わせ対象ユニットが起動条件を使用する場合の状態遷移

待ち合わせ条件が成立するときのユニットの状態遷移を，次の図に示します。

図2‒36　待ち合わせ条件成立時のユニットの状態遷移（待ち合わせ対象ユニットが起動条件を使用する場合）

待ち合わせ対象ユニット（起動条件付きジョブネット）の監視世代が「監視中」状態，または実行世代が「実行中」状態の間，待ち合わせ条件付きユニットは「開始時刻待ち」または「先行終了待ち」状態で待ち合わせ条件の成立を待ちます。どちらの状態になるかは，待ち合わせ条件付きユニットのユニット種別によって異なります。待ち合わせ条件成立前の待ち合わせ条件付きユニットの状態については，表2-11を参照してください。

起動条件付きジョブネットが実行終了して待ち合わせ条件が成立すると，待ち合わせ条件付きユニットは「実行中」状態に遷移して実行を開始します。

なお，起動条件付きジョブネットの実行終了とする監視世代および実行世代の状態は，待ち合わせ条件の設定で変更できます。詳細については，「(4)(c) 待ち合わせ対象ユニットに起動条件を使用する場合の，待ち合わせ条件の設定」を参照してください。

待ち合わせ条件付きユニットが起動条件を使用する場合の状態遷移

待ち合わせ条件が成立するときのユニットの状態遷移を，次の図に示します。

図2‒37　待ち合わせ条件成立時のユニットの状態遷移（待ち合わせ条件付きユニットが起動条件を使用する場合）

待ち合わせ対象ユニットが「実行中」状態の間，待ち合わせ条件付きユニット（起動条件付きジョブネット）の監視世代は，「開始時刻待ち」状態で待ち合わせ条件の成立を待ちます。このとき，起動条件で監視するイベントが発生しても，起動条件の監視が開始されていないため，起動条件は成立しません。そのため，実行世代は実行を開始しません。

注意事項

起動条件付きジョブネットが待ち合わせ対象ユニットの実行終了を待ち合わせている間，イベントは監視されません。そのため，待ち合わせ対象ユニットが遅延すると，その分イベントの監視開始も遅延します。起動条件付きジョブネットへの待ち合わせ条件の設定は，イベントの監視開始が遅延しても問題ない使い方に限定してください。

イベントの監視開始が遅延しても問題ない使い方の例

ファイル監視ジョブを使って監視開始前にすでにファイルが存在しても起動条件を成立させる

この使い方は，監視開始と同時に起動条件付きジョブネットが実行を開始するため，待ち合わせ対象ユニットが遅延して監視開始が遅延しても問題ありません。

イベントの監視開始が遅延すると問題のある使い方の例

実行間隔制御ジョブを使って特定の時刻から一定間隔で繰り返しジョブネットを起動させる

この使い方は，繰り返しの開始時刻が待ち合わせ対象ユニットの実行終了のタイミングに依存するため，繰り返しの開始および終了が，期待した時刻より遅延するおそれがあります。

(c)　待ち合わせ条件が成立しても待ち合わせ条件付きユニットが実行されない場合の状態遷移

待ち合わせ条件付きユニットや待ち合わせ対象ユニットを次のように定義していたり操作したりする場合，待ち合わせ条件が成立しても待ち合わせ条件付きユニットが実行されないことがあります。

待ち合わせ条件付きユニットに関連線で接続された先行ユニットがある場合

待ち合わせ条件付きユニットに保留属性を設定している場合

待ち合わせ条件付きユニットを同時に複数回実行する場合

待ち合わせ条件付きユニットまたは待ち合わせ対象ユニットを再実行する場合

このような場合での状態遷移の例について説明します。

待ち合わせ条件付きユニットに関連線で接続された先行ユニットがある場合

待ち合わせ条件付きユニットに関連線で接続された先行ユニットがある場合，待ち合わせ条件付きユニットは，先行ユニットが実行終了してから待ち合わせ条件が成立しているかどうかをチェックします。先行ユニットが実行終了しないうちに待ち合わせ条件が成立しても，待ち合わせ条件の成立チェックはされないため，待ち合わせ条件付きユニットは実行を開始しません。

関連線で接続された先行ユニットがある場合の例を，次の図に示します。

図2‒38　関連線で接続された先行ユニットがある場合の例

この例では，待ち合わせ条件付きユニットのジョブ2に，待ち合わせ対象ユニットとしてネストジョブネット1が定義されています。また，先行ユニットとしてジョブ1が定義されています。

例1では，ジョブ1が実行終了してからネストジョブネット1が実行終了しています。この場合，ジョブ1が実行終了した時点でジョブ2は待ち合わせ条件の成立チェックを開始します。そのため，ネストジョブネット1が実行終了して待ち合わせ条件が成立すると，ジョブ2は実行を開始します。

例2では，ネストジョブネット1が実行終了してからジョブ1が実行終了しています。この場合，ネストジョブネット1が正常終了しても，ジョブ2は待ち合わせ条件の成立チェックを開始していないため，ジョブ2は実行されません。ジョブ1が正常終了すると，ジョブ2は待ち合わせ条件の成立チェックを開始します。待ち合わせ条件の成立チェック開始時点でネストジョブネット1が正常終了していれば，待ち合わせ条件は成立し，ジョブ2はすぐに実行を開始します。

待ち合わせ条件付きユニットに保留属性を設定している場合

待ち合わせ条件付きユニットに保留属性を設定している場合，待ち合わせ条件が成立しても，待ち合わせ条件付きユニットの実行は開始されないで保留されます。

保留属性を設定する場合の例を，次の図に示します。

図2‒39　保留属性を設定する場合の例

この例では，待ち合わせ条件付きユニットのジョブ1が「先行終了待ち」状態の間に，ジョブ1に保留属性を設定しています。この場合，待ち合わせ条件が成立しても，ジョブ1は実行を開始しないで「保留中」状態に遷移します。保留設定が解除されると，ジョブ1は実行を開始します。

待ち合わせ条件付きユニットを重複して複数回実行する場合

待ち合わせ条件付きユニットを重複して複数回実行する場合，ルートジョブネットの多重起動やスケジューリング方式の設定に従って，待ち合わせ条件が成立しても実行中の世代の終了を待ってから実行されたり，ルートジョブネットの次回実行予定が「繰り越し未実行」となって実行されなかったりすることがあります。

多重起動およびスケジューリング方式の違いによる状態遷移の例を，次の図に示します。

図2‒40　多重起動およびスケジューリング方式の違いの例

例1では，待ち合わせ条件付きユニットのルートジョブネットBの詳細定義に，多重起動として「不可能」を，スケジューリング方式として「多重スケジュール」を設定しています。ルートジョブネットBの世代1が「実行中」状態のときにルートジョブネットBを即時実行すると，世代2が生成されて，「開始時刻待ち」状態でルートジョブネットA/ジョブ1の世代2の実行終了を待ち合わせます。ジョブ1の世代2が実行終了して待ち合わせ条件が成立すると，多重起動できないため，ルートジョブネットBの世代2は「開始時刻待ち」状態のままルートジョブネットBの世代1の実行終了を待ちます。そのあと，ルートジョブネットBの世代1が実行終了すると，ルートジョブネットBの世代2は実行を開始します。

例2では，ルートジョブネットBの詳細定義に，多重起動として「不可能」を，スケジューリング方式として「スケジュールスキップ」を設定しています。ルートジョブネットBの世代1が「実行中」状態のときにルートジョブネットBを即時実行すると，世代2が生成されます。しかし，世代1が実行中のため，世代2はスキップされて，「繰り越し未実行」状態に遷移します。そのあと，ルートジョブネットAのジョブ1の世代2が正常終了しても，ルートジョブネットBの世代2は終了しているので，実行を開始しません。

例3では，ルートジョブネットBの詳細定義に，多重起動として「可能」を，スケジューリング方式として「多重スケジュール」を設定しています。ルートジョブネットBの世代1が「実行中」状態のときにルートジョブネットBを即時実行すると，世代2が生成されて，「開始時刻待ち」状態でルートジョブネットA/ジョブ1の世代2の実行終了を待ち合わせます。ジョブ1の世代2が実行終了して待ち合わせ条件が成立すると，ルートジョブネットBの世代2は実行を開始します。

注意事項

ルートジョブネットに待ち合わせ条件を設定する場合は，次回実行予定の開始予定時刻になる前に，前回の実行予定の待ち合わせ条件が成立して，実行を開始するように運用してください。多重起動を設定して多重スケジュールを指定していても，前回の実行予定が実行を開始していない場合は，次回実行予定は待ち合わせ条件が成立しても実行を開始しません。

待ち合わせ条件付きユニットまたは待ち合わせ対象ユニットを再実行する場合

待ち合わせ条件付きユニットまたは待ち合わせ対象ユニットを再実行する場合の，ユニットの状態遷移について説明します。

待ち合わせ条件付きユニットを再実行する場合

一度待ち合わせ条件が成立した待ち合わせ条件付きユニットを再実行しても，待ち合わせ条件は未成立には戻りません。そのため，待ち合わせ条件が成立して実行終了した待ち合わせ条件付きユニットをそのまま再実行すると，待ち合わせ条件付きユニットは待ち合わせを開始しますが，待ち合わせ条件はすでに成立しているため，すぐに実行を開始します。

待ち合わせ条件付きユニットを再実行する場合の例を，次の図に示します。

図2‒41　待ち合わせ条件付きユニットを再実行する場合の例

この例では，待ち合わせ対象ユニットのジョブ1が正常終了して待ち合わせ条件が成立したあと，ルートジョブネットBを再実行しています。ルートジョブネットBを再実行しても，待ち合わせ条件はすでに成立しているため，ルートジョブネットBはジョブ1の実行終了を待ち合わせないで実行を開始します。

待ち合わせ対象ユニットを再実行する場合

待ち合わせ対象ユニットを再実行すると，待ち合わせ対象ユニットだけが再実行され，待ち合わせ条件付きユニットは再実行されません。

待ち合わせ対象ユニットを再実行する場合の例を，次の図に示します。

図2‒42　待ち合わせ対象ユニットを再実行する場合の例

この例では，待ち合わせ対象ユニットのジョブ1および待ち合わせ条件付きユニットのルートジョブネットBが正常終了している場合に，ジョブ1を再実行しています。ジョブ1は実行を開始しますが，ルートジョブネットBは正常終了したまま，再実行しません。

注意事項

待ち合わせ対象ユニットに起動条件を使用する場合，監視世代は再実行しないでください。監視世代を再実行しても再監視はしないため，意図せず待ち合わせ条件が成立してしまうことがあります。監視世代が「監視打ち切り終了」状態や「監視未起動終了」状態など待ち合わせ条件が成立しない状態で終了した場合は，待ち合わせ条件を無効化することで，待ち合わせ条件付きユニットを実行開始させることができます。待ち合わせ条件の設定の一時的な変更については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.5.15 ジョブネットやジョブの待ち合わせ条件の設定を一時変更する」を参照してください。

(d)　待ち合わせ対象ユニットの後続ユニットを再実行した場合の待ち合わせ条件

待ち合わせ対象ユニットの後続ユニットを再実行すると，待ち合わせ対象ユニットの状態が変化することがあります。この場合に，待ち合わせ条件を成立させるかどうか，環境設定パラメーターPREWAITRERUNSTATUSで設定できます。JP1/AJS3を新規インストールした状態では，待ち合わせ条件は成立しないように設定されます。

環境設定パラメーターPREWAITRERUNSTATUSの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2(113) PREWAITRERUNSTATUS」を参照してください。

待ち合わせ条件が成立するように設定する

環境設定パラメーターPREWAITRERUNSTATUSで「no」を指定していると，後続ユニットの再実行によって待ち合わせ対象ユニットの状態が変化すると，待ち合わせ条件が成立し，待ち合わせ条件付きユニットが実行を開始します。

環境設定パラメーターPREWAITRERUNSTATUSで「no」を指定している場合に，待ち合わせ対象ユニットの後続ユニットを再実行する例を次の図に示します。

図2‒43　待ち合わせ対象ユニットの後続ユニットを再実行する例（待ち合わせ条件が成立する設定）

この例では，待ち合わせ対象ユニットであるジョブ2，およびその後続ユニットのジョブ3が「未実行終了」状態の場合に，ジョブ3を再実行しています。ジョブ3を再実行すると，ジョブ2は「未実行終了」状態から「計画未実行」状態に遷移します。

環境設定パラメーターPREWAITRERUNSTATUSで「no」を指定していると，待ち合わせ状態は「完了」となり，待ち合わせ条件が成立します。そして，待ち合わせ条件付きユニットのルートジョブネットAが実行を開始します。

環境設定パラメーターPREWAITRERUNSTATUSで「no」を指定しているときは，再実行による待ち合わせ対象ユニットの状態の変化に注意してください。待ち合わせ対象ユニットの後続ユニットを再実行する場合は，状態が変化するユニットの中に待ち合わせ対象ユニットがないか検索するなどして，影響範囲を明確にしてから再実行してください。再実行の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.5.11 実行が終了したジョブネットやジョブを再実行する」を参照してください。待ち合わせ条件の検索方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　10.2 ユニットを検索して表示する」を参照してください。

待ち合わせ条件が成立しないように設定する

環境設定パラメーターPREWAITRERUNSTATUSで「yes」を指定していると，後続ユニットの再実行によって待ち合わせ対象ユニットの状態が変化しても，待ち合わせ条件は成立しません。したがって，待ち合わせ条件付きユニットの状態は変わりません。

この設定だと，ユニットの再実行によって先行ユニットの状態が変更することで，意図しない待ち合わせ条件の成立を防ぐことができます。

環境設定パラメーターPREWAITRERUNSTATUSで「yes」を指定している場合に，待ち合わせ対象ユニットの後続ユニットを再実行する例を次の図に示します。

図2‒44　待ち合わせ対象ユニットの後続ユニットを再実行する例（待ち合わせ条件が成立しない設定）

ユニットの定義は，待ち合わせ条件が成立する設定の例と同じです。ジョブ3を再実行すると，ジョブ2は「未実行終了」状態から「計画未実行」状態に遷移します。

しかし，環境設定パラメーターPREWAITRERUNSTATUSで「yes」を指定していると，待ち合わせ状態は「未完了（再実行）」となり，待ち合わせ条件は成立しません。そのため，待ち合わせ条件付きユニットのルートジョブネットAの状態は変わりません。

なお，待ち合わせ対象ユニットであるジョブ2を再実行してジョブ2が実行終了すると，待ち合わせ条件が成立し，ルートジョブネットAが実行を開始します。

待ち合わせ対象ユニットがジョブネットで，配下のユニットを個別に再実行する場合，ジョブネットが終了状態になると，待ち合わせが完了します。必要に応じて保留設定やジョブ状態を変更して，待ち合わせが成立しない状態にしてください。

(4)　待ち合わせ条件付きユニットの動作の設定

待ち合わせ条件には，待ち合わせ対象ユニット名以外に，次の項目を設定できます。

待ち合わせ対象ユニットが複数ある場合の待ち合わせ方法

待ち合わせ対象ユニットに待ち合わせる世代がない場合の，待ち合わせ条件付きユニットの動作

待ち合わせ対象ユニットに起動条件を使用する場合の，待ち合わせ条件付きユニットの動作

待ち合わせ条件付きユニットの待ち合わせ方法，および待ち合わせる世代がない場合の待ち合わせ条件付きユニットの動作について，次に説明します。

(a)　待ち合わせ対象ユニットが複数ある場合の待ち合わせ方法

一つの待ち合わせ条件付きユニットに対して，待ち合わせ対象ユニットを最大で32個指定できます。待ち合わせ対象ユニットを複数指定した場合，待ち合わせ方法として，すべての待ち合わせ対象ユニットの実行終了を待ち合わせるのか，どれか一つの待ち合わせ対象ユニットの実行終了を待ち合わせるのかを設定できます。

待ち合わせ方法は次の二つから選択します。

AND

指定した待ち合わせ対象ユニットがすべて実行終了すれば，待ち合わせ条件が成立します。

OR

指定した待ち合わせ対象ユニットのうちどれか一つが実行終了すれば，待ち合わせ条件が成立します。

ANDとORの動作の違いを，次の図に示します。

図2‒45　ANDとORの動作の違い

この例では，待ち合わせ条件付きユニットのジョブ1に，待ち合わせ対象ユニットとしてネストジョブネット1およびネストジョブネット2を指定しています。

例1の待ち合わせ方法が「AND」の場合，ネストジョブネット1とネストジョブネット2の両方が実行終了すると，待ち合わせ条件が成立し，ジョブ1が実行を開始します。

例2の待ち合わせ方法が「OR」の場合，ネストジョブネット1が実行終了した時点で待ち合わせ条件が成立し，ジョブ1が実行を開始します。

注意事項

一つの待ち合わせ条件付きユニットに対する待ち合わせ対象ユニットの数が多いと，JP1/AJS3の処理速度に影響するおそれがあります。一つの待ち合わせ条件付きユニットに対する待ち合わせ対象ユニット数は，できるだけ少なくなるように設計してください。

待ち合わせ対象ユニットの数を少なくする例を，次の図に示します。

図2‒46　待ち合わせ対象ユニットの数を少なくする例

待ち合わせ対象ユニットが多い場合の例では，ジョブ1，ジョブ2，およびジョブ3を，待ち合わせ条件付きユニットのジョブ4の待ち合わせ対象ユニットとして指定しています。この例で待ち合わせ対象ユニットを減らすためには，待ち合わせ対象ユニットが少ない場合の例のように，ジョブ1，ジョブ2，およびジョブ3の後続ユニットとして何もしないジョブのジョブ0を定義して，それぞれを関連線で接続します。ジョブ0をジョブ4の待ち合わせ対象ユニットとして指定することで，待ち合わせ対象ユニットを減らすことができます。ただし，この図のように何もしないジョブを定義すると，ジョブ管理がしづらくなります。本来存在しないユニットを定義して待ち合わせ条件を指定するのは，性能が確保できない場合だけにしてください。

補足事項

待ち合わせ方法が「AND」の場合に，待ち合わせ対象ユニットの一部が実行終了している状態でスケジューラーサービスをホットスタートで再起動すると，再起動後でも，再起動前の待ち合わせ条件の成立状態が維持されます。そのため，再起動後に実行終了していない待ち合わせ対象ユニットが実行終了すると，待ち合わせ条件は成立します。

例えば図2-45の例1の場合で，ネストジョブネット1が正常終了していてネストジョブネット2が実行中のときにスケジューラーサービスをホットスタートで再起動したとします。この場合，再起動後にネストジョブネット2が実行終了すれば，待ち合わせ条件が成立します。

(b)　待ち合わせ対象ユニットに待ち合わせる世代がない場合の，待ち合わせ条件付きユニットの動作

待ち合わせ条件付きユニットは，「(2) 待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットの待ち合わせルール」の待ち合わせルールに従って，待ち合わせ対象ユニットの世代の実行終了を待ち合わせます。しかし，待ち合わせ対象ユニットに待ち合わせルールを満たす世代がない場合，待ち合わせ条件付きユニットは，次のどちらかのように動作します。

実行を開始しない

待ち合わせ対象ユニットに待ち合わせる世代がなくても，「開始時刻待ち」または「先行終了待ち」状態のまま待ち合わせ条件の成立を待ち続けます。

実行を開始する

待ち合わせ対象ユニットに待ち合わせる世代がないと，すぐに実行を開始します。複数の待ち合わせ対象ユニットと待ち合わせをする場合，実行終了していないすべての待ち合わせ対象ユニットに待ち合わせる世代がないと，実行を開始します。

なお，この設定は，待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットが異なるルートジョブネット配下にある場合に有効です。待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットが同じルートジョブネット配下にある場合，両ユニットは同じ世代で実行されるため，待ち合わせ対象ユニットに待ち合わせルールを満たす世代は必ず存在します。

待ち合わせ対象ユニットに待ち合わせる世代がない場合の設定による動作の違いを，次の図に示します。

図2‒47　待ち合わせ対象ユニットに待ち合わせる世代がない場合の設定による動作の違い

例1では，待ち合わせ対象ユニットに待ち合わせる世代がない場合の設定を，「実行を開始しない」にしています。待ち合わせ条件付きユニットのジョブ1の上位ユニットであるルートジョブネットBを即時実行すると，ジョブ1の世代が生成されます。このとき，待ち合わせ対象ユニットのネストジョブネット1に世代がないため，ジョブ1は「先行終了待ち」状態に遷移して待ち合わせ条件の成立を待ち続けます。ネストジョブネット1の上位ユニットであるルートジョブネットAを即時実行してネストジョブネット1が正常終了すると，待ち合わせ条件が成立して，ジョブ1が実行を開始します。

例2では，待ち合わせ対象ユニットに待ち合わせる世代がない場合の設定を，「実行を開始する」にしています。ルートジョブネットBを即時実行すると，ジョブ1の世代が生成されます。このとき，待ち合わせ対象ユニットのネストジョブネット1に世代がないため，ジョブ1はすぐに実行を開始します。ジョブ1の実行開始後にネストジョブネット1の上位ユニットであるルートジョブネットAを即時実行して，ネストジョブネット1が実行終了しても，ジョブ1は実行を開始しません。

補足事項

待ち合わせ対象ユニットが「未計画」状態でも，待ち合わせ対象ユニットのルートジョブネットに実行予定がある場合，待ち合わせる世代がない場合の設定は有効になりません。この場合，ルートジョブネットを実行すると，待ち合わせ対象ユニットは「計画未実行」状態に遷移します。そのため，待ち合わせ対象ユニットは実行終了したと見なされ，待ち合わせ条件が成立します。

「実行を開始する」を指定していても，待ち合わせ対象ユニットのルートジョブネットが「未登録」状態の場合，待ち合わせ条件付きユニットは実行を開始しません。

(c)　待ち合わせ対象ユニットに起動条件を使用する場合の，待ち合わせ条件の設定

待ち合わせ対象ユニットに起動条件を使用する場合，待ち合わせ条件の設定を変更することで，待ち合わせ対象ユニットの実行終了とする状態を次のように変更できます。

待ち合わせ対象ユニットの監視世代が「監視未起動終了」状態で終了した場合

監視世代が「監視未起動終了」状態で終了した場合に，待ち合わせ条件が成立するようにできます。

待ち合わせ対象ユニットの実行世代が異常終了した場合

実行世代が異常終了した場合に，待ち合わせ条件が成立するようにできます。

なお，実行世代の異常終了状態が「繰り越し未実行」状態の場合には，待ち合わせ条件が成立するようにもできます。

次に，待ち合わせ条件の設定を変更する例を示します。

イベントの監視中に起動条件が成立しないで終了する場合

起動条件の有効範囲に指定した時間内に1回も起動条件が成立しない場合でも，運用上は正常として扱いたいときは，監視世代が「監視未起動終了」状態に遷移しても待ち合わせ条件が成立するようにできます。

実行世代が「異常検出終了」状態や「強制終了」状態になっても運用を継続する場合

複数回起動条件が成立した場合に，生成された実行世代の一部が異常終了しても，運用上は正常として扱いたいときは，実行世代が異常終了しても待ち合わせ条件が成立するようにできます。

監視世代が「監視中」状態の間に起動条件が大量に成立しても，実行待ちの世代が滞留しないように設定している場合

起動条件が大量に成立しても実行待ちの実行世代が滞留しないように設定している場合，実行を開始しない実行世代は「繰り越し未実行」状態に遷移します。実行世代が「繰り越し未実行」状態に遷移しても運用上は正常として扱いたいときは，実行世代が「繰り越し未実行」状態に遷移しても待ち合わせ条件が成立するようにできます。

待ち合わせ対象ユニットに起動条件を使用する場合の，監視世代の実行終了の設定

待ち合わせ対象ユニットに起動条件を使用する場合に，監視世代の「監視未起動終了」状態への遷移を，監視世代の実行終了とするように設定できます。

待ち合わせ条件の設定にある「監視未起動終了の場合」の設定で，次のどちらかを選択します。

実行を開始しない（デフォルト）

監視世代が「監視未起動終了」状態になっても，待ち合わせ条件付きユニットは実行を開始しません。

実行を開始する

監視世代が「監視未起動終了」状態になったら，待ち合わせ条件付きユニットは実行を開始します。

この設定によって，起動条件付きジョブネットの実行終了とする状態は，次のようになります。

表2‒12　「監視未起動終了の場合」の設定と，起動条件付きジョブネットの実行終了とする状態

実行を開始しない（デフォルト）

実行を開始する

監視世代

監視正常終了

実行世代※

正常終了

警告検出終了

監視世代

監視正常終了

監視未起動終了

実行世代※

正常終了

警告検出終了

注※

実行世代の実行終了の状態も，待ち合わせ条件付きユニットの動作の設定で変更できます。ここでは，デフォルトの設定であると仮定します。

「監視未起動終了の場合」の設定の違いによる，待ち合わせ条件付きユニットの動作の違いを，次の図に示します。

図2‒48　「監視未起動終了の場合」の設定の違いによる，待ち合わせ条件付きユニットの動作の違い

例1では，ジョブ1に定義した待ち合わせ条件の「監視未起動終了の場合」の設定を，「実行を開始しない」にしています。待ち合わせ対象ユニットのルートジョブネットAの監視世代が「監視中」状態の間，起動条件が1回も成立しないと，監視世代は「監視未起動終了」状態に遷移します。そのため，待ち合わせ条件付きユニットのジョブ1は「先行終了待ち」状態のまま，待ち合わせ条件の成立を待ち続けます。

例2では，ジョブ1に定義した待ち合わせ条件の「監視未起動終了の場合」の設定を，「実行を開始する」にしています。ルートジョブネットAの監視世代が「監視中」状態の間，起動条件が1回も成立しないと，監視世代は「監視未起動終了」状態に遷移します。この場合，待ち合わせ条件が成立して，待ち合わせ条件付きユニットのジョブ1は実行を開始します。

待ち合わせ対象ユニットに起動条件を使用する場合の，実行世代の実行終了の設定

待ち合わせ対象ユニットに起動条件を使用する場合に，実行世代の「繰り越し未実行」状態，または異常終了を含むすべての終了状態への遷移を，実行世代の実行終了とするように設定できます。

待ち合わせ条件の設定にある「実行世代に異常終了がある場合」の設定で，次のどちらかを選択します。

実行を開始しない（デフォルト）

実行世代が異常終了したら，待ち合わせ条件付きユニットは実行を開始しません。ただし，「繰り越し未実行」状態に限り，実行を開始するかどうかを選択できます。デフォルトでは，「繰り越し未実行」状態では実行を開始しません。

実行を開始する

実行世代が異常終了しても，待ち合わせ条件付きユニットは実行を開始します。この設定をすると，すべての終了状態が実行終了と見なされます。

この設定によって，起動条件付きジョブネットの実行終了とする状態は，次のようになります。

表2‒13　「実行世代に異常終了がある場合」の設定と，起動条件付きジョブネットの実行終了とする状態

実行を開始しない

実行を開始する

「繰り越し未実行」状態でも開始しない

（デフォルト）

「繰り越し未実行」状態なら開始する

監視世代※

監視正常終了

実行世代

正常終了

警告検出終了

監視世代※

監視正常終了

実行世代

正常終了

警告検出終了

繰り越し未実行

監視世代※

監視正常終了

実行世代

すべての終了状態

注※

監視世代の実行終了の状態も，待ち合わせ条件付きユニットの動作の設定で変更できます。ここでは，デフォルトの設定であると仮定します。

「実行世代に異常終了がある場合」の設定の違いによる，待ち合わせ条件付きユニットの動作の違いを，次の図に示します。

図2‒49　「実行世代に異常終了がある場合」の設定の違いによる，待ち合わせ条件付きユニットの動作の違い

例1では，ジョブ1に定義した待ち合わせ条件の「実行世代に異常終了がある場合」の設定を，「実行を開始しない」にしています。実行世代1が正常終了して，実行世代2が異常終了すると，待ち合わせ条件付きユニットのジョブ1は「先行終了待ち」状態のまま，待ち合わせ条件の成立を待ち続けます。

例2では，ジョブ1に定義した待ち合わせ条件の「実行世代に異常終了がある場合」の設定を，「実行を開始しない」にしています。ただし，「繰り越し未実行」状態なら実行を開始する設定にしています。また，ルートジョブネットAは実行世代を滞留させないように設定しています。この場合，実行世代1の実行中に起動条件が成立して実行世代2が「繰り越し未実行」状態に遷移しても，実行世代1が「正常終了」状態に遷移すると待ち合わせ条件が成立します。

例3では，ジョブ1に定義した待ち合わせ条件の「実行世代に異常終了がある場合」の設定を，「実行を開始する」にしています。この場合，実行世代2の実行中に実行世代2を強制終了して「強制終了」状態に遷移させても，待ち合わせ条件が成立します。

注意事項

「実行世代に異常終了がある場合」の設定は，保存されている世代を対象にして判定されます。そのため，例えば保存世代数を超過したことによって実行世代の一部の保存世代が削除されると，残された実行世代から待ち合わせ条件の成立が判定されます。つまり，「実行世代に異常終了がある場合」の設定を「実行を開始しない」としていても，異常終了した実行世代が削除されて残された世代がすべて正常終了であると，待ち合わせ条件が成立します。

待ち合わせ対象ユニットに起動条件付きジョブネットを指定する場合は，待ち合わせ中に実行世代の保存世代が削除されないように，起動条件によって起動する実行世代の数も考慮して保存世代数を見積もってください。

起動条件付きジョブネットの保存世代数については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.2.3(3) 起動条件付きジョブネットの保存世代数管理の例」，および「7.2 保存世代数と性能との関係」を参照して，設定値を検討してください。

(5)　待ち合わせ条件の一時変更

待ち合わせ条件で指定した待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせを，一時的に有効／無効に変更できます。

実行終了した待ち合わせ条件付きユニットの待ち合わせを有効にすると，待ち合わせ状態が「未完了（手動）」になります。このユニットを再実行すると，待ち合わせを再開します。また，待ち合わせ対象ユニットの実行終了を待ち合わせている待ち合わせ条件付きユニットの待ち合わせを無効にすると，待ち合わせ状態が「完了（手動）」になります。待ち合わせ方法が「AND」の場合，すべての待ち合わせ状態を「完了（手動）」にすると，待ち合わせ条件付きユニットは実行を開始します。待ち合わせ方法が「OR」の場合，待ち合わせ対象ユニットのどれか一つの待ち合わせ状態を「完了（手動）」に変更すると，待ち合わせ条件付きユニットは実行を開始します。

待ち合わせ条件の有効化／無効化と待ち合わせ状態の関係を，次の図に示します。

図2‒50　待ち合わせ条件の有効化／無効化と待ち合わせ状態の関係

待ち合わせ対象ユニットが実行中で，待ち合わせ条件付きユニットが「開始時刻待ち」または「先行終了待ち」状態にあるとき，待ち合わせ状態は「未完了」です。この状態で待ち合わせを無効にすると，待ち合わせ状態は「完了（手動）」になり，待ち合わせ条件付きユニットが実行を開始します。待ち合わせ条件付きユニットの実行終了後，待ち合わせを有効にすると，待ち合わせ状態は「未完了（手動）」に遷移します。この状態で待ち合わせ条件付きユニットを再実行すると，待ち合わせ条件付きユニットは待ち合わせを再開します。そのため，待ち合わせ対象ユニットが正常終了すると，待ち合わせ状態は「完了」に遷移して待ち合わせ条件付きユニットは実行を開始します。

待ち合わせ条件の設定の一時変更は，［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウの［操作］−［待ち合わせ］−［待ち合わせ有効化］または［待ち合わせ無効化］を選択することで実行できます。

待ち合わせ条件の設定の一時的な変更については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.5.15 ジョブネットやジョブの待ち合わせ条件の設定を一時変更する」を参照してください。

(6)　待ち合わせ対象ユニットの定義が不正な場合の待ち合わせ条件付きユニットの動作

待ち合わせ条件を使用してユニット間の実行順序を制御する場合に，待ち合わせ対象ユニットに対して次のような操作をすると，待ち合わせ条件で実行順序を制御できなくなります。

待ち合わせ条件の設定時に，待ち合わせ対象ユニットとして指定できないユニット種別のユニットを指定する。

待ち合わせ条件の設定後に，待ち合わせ対象ユニットを削除する。

待ち合わせ条件の設定後に，待ち合わせ対象ユニットの名称を変更する。

このことを，待ち合わせ対象ユニットの定義不正といいます。待ち合わせ対象ユニットの定義不正が発生した場合の待ち合わせ条件付きユニットの動作は，待ち合わせ対象ユニットを実行登録しているかどうかと，待ち合わせ対象ユニットがサスペンド中かどうかで異なります。

待ち合わせ対象ユニットが未登録またはサスペンド中の場合

メッセージKAVS4957-EまたはKAVS4971-Eが出力され，待ち合わせ条件付きユニットの実行は開始されません。

待ち合わせ対象ユニットがサスペンド中である場合，そのユニットが実行終了しても待ち合わせは完了しません。また，異常終了したり，削除されたりしても，待ち合わせ条件付きユニットは異常終了したり，メッセージを出力したりしません。このような場合の待ち合わせ条件付きユニットの動作は，待ち合わせ対象ユニットのサスペンドが解除された時点の，待ち合わせ対象ユニットの状態に依存します。

待ち合わせ対象ユニットが実行登録済みでサスペンド中ではない場合

メッセージKAVS4954-Eが出力され，待ち合わせ条件付きユニットが異常終了します。

待ち合わせ対象ユニットの定義不正の例を，次の図に示します。

図2‒51　待ち合わせ対象ユニットの定義不正の例

この例では，待ち合わせ対象ユニットにリモートジョブネットを指定しているため，定義不正になっています。リモートジョブネットAを未登録のままルートジョブネットBを実行登録すると，待ち合わせ条件付きユニットのジョブ1は「先行終了待ち」状態で待ち合わせ対象ユニットの実行終了を待ち合わせます。このとき，待ち合わせ対象ユニットが未登録であることを知らせるエラーメッセージが出力されます。そのあと，リモートジョブネットAを実行登録すると，リモートジョブネットAには実行予定世代が生成されますが，ジョブ1は待ち合わせ対象ユニットの定義不正のため異常終了します。

なお，待ち合わせ条件の設定後，待ち合わせ対象ユニットのルートジョブネットやプランニンググループを削除・移動したり名称を変更したりした場合も，待ち合わせ対象ユニットの定義不正です。この場合，待ち合わせ条件付きユニットは実行開始後，すぐに異常終了します。

待ち合わせ方法に「OR」を指定している場合，待ち合わせ対象ユニットの定義不正を検知する前にほかの待ち合わせ対象ユニットが実行終了して待ち合わせ条件が成立すると，待ち合わせ条件付きユニットの実行が開始されます。しかし，待ち合わせ対象ユニットの定義不正を先に検知すると，待ち合わせ条件付きユニットは異常終了します。

待ち合わせ対象ユニットの定義不正の防止方法

待ち合わせ対象ユニットの定義不正を防止するために，待ち合わせ対象ユニットのユニット名を変更したり，待ち合わせ対象ユニットを削除したりした場合，待ち合わせ条件付きユニットに設定してある待ち合わせ条件もあわせて変更してください。

また，待ち合わせ対象ユニットの定義不正を事前にチェックすることもできます。チェック方法には，次の二つがあります。

定義内容の事前チェック

定義内容の事前チェック機能を使用すると，待ち合わせ条件が正しいかチェックできます。定義内容の事前チェックについては，「8. 定義内容の事前チェック」を参照してください。

なお，次の点はチェックできないため，待ち合わせ条件設定後に動作を確認する必要があります。

・待ち合わせ条件による実行順序のループ

・プランニンググループ配下のネストジョブネットやジョブを待ち合わせ対象ユニットとした場合の定義不正

・起動条件を使用した場合の定義不正

［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウでのチェック

JP1/AJS3 - Viewの［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウで，待ち合わせ対象ユニットの定義不正をチェックできます。［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウでの待ち合わせ対象ユニットの確認方法については，「(7) 待ち合わせ対象ユニットの確認方法」を参照してください。

(7)　待ち合わせ対象ユニットの確認方法

JP1/AJS3 - Viewまたはajsshowコマンドを使って待ち合わせ条件付きユニットを定義・監視する場合，次の方法を使うと，待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットを一覧で確認できます。

待ち合わせ条件の設定内容を確認する

JP1/AJS3 - Viewの［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウは，待ち合わせ条件の設定内容を確認するときに使用します。

［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウを，次の図に示します。

図2‒52　［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウ

任意のユニットの配下にあるすべての待ち合わせ条件付きユニットを一覧で表示して，それぞれの待ち合わせ条件付きユニットに対して設定してある待ち合わせ対象ユニットを表示します。それぞれの待ち合わせ対象ユニットに対して，定義不正がないかを確認したり，待ち合わせ方法および待ち合わせる世代がない場合の動作の設定を確認したりできます。

待ち合わせ条件の状態を確認する

JP1/AJS3 - Viewの［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウおよびajsshowコマンドの-xwオプションは，運用中の待ち合わせ条件付きユニットに対して設定されている待ち合わせ対象ユニットの状態を確認するときに使用します。

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウを，次の図に示します。

図2‒53　［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウ

任意の待ち合わせ条件付きユニットを一覧で表示して，それぞれの待ち合わせ条件付きユニットに対して設定してある待ち合わせ対象ユニットを表示します。待ち合わせ対象ユニットの［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示しなくても，待ち合わせ対象ユニットが正常に実行しているかどうかを確認できます。待ち合わせ状態を確認することもできます。

なお，待ち合わせ対象ユニットに起動条件を使用している場合，待ち合わせ対象ユニットの情報には監視世代の情報が表示されます。監視世代の状態と待ち合わせ状態から，待ち合わせ対象ユニットの実行状況を把握できます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　8.3.3(1) 待ち合わせ対象ユニットが起動条件を使用する場合に，待ち合わせの状況を確認する」を参照してください。

また，待ち合わせ条件付きユニットの待ち合わせを，待ち合わせ対象ユニットごとに有効／無効にしたり，待ち合わせ対象ユニットの状態を表示する［ジョブネットモニタ］ウィンドウを開いたりすることもできます。

ajsshowコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsshow」を参照してください。

注意事項

待ち合わせ条件付きユニットに対して設定してある待ち合わせ対象ユニットの数が多い場合，［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウの表示に時間が掛かります。「(4)(a) 待ち合わせ対象ユニットが複数ある場合の待ち合わせ方法」の注意事項を参考に，待ち合わせ対象ユニットの数はできるだけ減らしてください。

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウから待ち合わせ対象ユニットの［ジョブネットモニタ］ウィンドウを開くには，待ち合わせ対象ユニット，およびその上位ジョブネットに対してJP1_AJS_Guest権限が必要です。

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウおよびajsshowコマンドで確認できる待ち合わせ対象ユニットの情報は，常に待ち合わせルールに基づいて求めた情報を表示します。そのため，待ち合わせの有効化と再実行によって，再度待ち合わせを開始する際に，待ち合わせ条件付きユニットがどのように動作するか（待ち合わせ対象ユニットの実行終了を待つか，待ち合わせがすぐ完了して実行を開始するか，など）を予測することができます。

一方，待ち合わせ対象ユニットや待ち合わせ条件付きユニットに世代の追加・削除などの操作を行うと，待ち合わせルールによって求まる待ち合わせ対象ユニットの世代が変更されるため，待ち合わせ状態が「完了」になったときの待ち合わせ対象ユニットの情報とは異なる世代の情報が表示される場合があります。常に待ち合わせ状態が「完了」になったときの待ち合わせ対象ユニットの情報を表示するには，待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットの世代を，どちらも1日分の世代数を保存するようにして，求まる待ち合わせ対象ユニットの世代が一定になるようにしてください。待ち合わせルールについては，「2.2.5(2) 待ち合わせ条件付きユニットと待ち合わせ対象ユニットの待ち合わせルール」を参照してください。

［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウおよび［待ち合わせ条件の状態一覧］ダイアログボックスの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　12. ウィンドウとダイアログボックス」を参照してください。

(8)　待ち合わせ条件を使用した実行順序制御とジョブネットコネクタを使用した実行順序制御の使い分け

異なるルートジョブネット同士の実行順序を制御したい場合，待ち合わせ条件を設定したり，ジョブネットコネクタを使用したりして，ユニット同士を連携できます。しかし，JP1/AJS3を運用していく上では，ユニットの監視のしやすさを考慮すると，ジョブネットコネクタの使用を推奨します。待ち合わせ条件は，次に示すように限定された状況だけで使用するようにしてください。

ユニット構成を変更することが困難である場合（ネストジョブネットをルートジョブネットとして分割することが困難な場合など）

連携先のユニットの詳細定義が変更できない場合

ユニットの監視のしやすさよりも，ユニット構成を変えないでJP1/AJS3を運用することを重視する場合

待ち合わせ条件を使用した場合と，ジョブネットコネクタを使用した場合の長所と短所を，次の表に示します。

表2‒14　待ち合わせ条件を使用した場合とジョブネットコネクタを使用した場合の長所と短所

観点

待ち合わせ条件

ジョブネットコネクタ

ユニット構成に関する長所と短所

長所

後続側のユニット（待ち合わせ条件付きユニット）に待ち合わせ条件を設定するだけで定義できるため，ジョブネットの構造を変更する必要がない。

短所

特になし。

長所

特になし。

短所

ジョブネットコネクタを新しく定義する必要がある。

ネストジョブネットを接続先のジョブネットとして定義したい場合，ネストジョブネットを新しくルートジョブネットとして分割する必要がある。

ユニットの詳細定義に関する長所と短所

長所

先行側のユニット（待ち合わせ対象ユニット）の詳細定義を編集する必要がない。

短所

特になし。

長所

特になし。

短所

接続先のジョブネットの詳細定義に，接続範囲やジョブネットコネクタ名を定義する必要がある。

連携方法の設定に関する長所と短所

長所

ルートジョブネット，ネストジョブネット，および各種ジョブ同士を連携できる。

一つの待ち合わせ条件付きユニットに対して，複数の待ち合わせ対象ユニットを設定できる。

短所

異なるスケジューラーサービスのユニット同士を連携できない。連携させたい場合は，ジョブネットコネクタなどを利用してジョブネットを定義し直す必要がある。そのため，待ち合わせ条件とそれ以外の方法を併用する必要がある。

長所

異なるスケジューラーサービスにあるルートジョブネット同士でも連携できる。そのため，連携方法をジョブネットコネクタに統一できる。

短所

連携できるユニットは，ルートジョブネットだけである。

一つのジョブネットコネクタにつき，連携できるルートジョブネットは一つだけである。

ユニットの監視に関する長所と短所

長所

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウを使用して，待ち合わせ対象ユニットと待ち合わせ条件付きユニットを一覧で確認できる。

短所

待ち合わせ対象ユニットと待ち合わせ条件付きユニットは，関連線で関連づけられないため，実行順序が把握しづらい。

待ち合わせ対象ユニットの状態が，待ち合わせ条件付きユニットの状態に反映されない。

長所

ジョブネットコネクタをほかのユニットと関連線で関連づけられるため，実行順序が把握しやすい。

接続先のジョブネットの状態がジョブネットコネクタに反映されるため，ジョブネットコネクタを定義しているルートジョブネットを監視すれば，接続先のジョブネットの状態を一元監視できる。

短所

特になし。

2.2.6　マクロ変数の使用を検討する

マクロ変数を使用すると，ジョブの実行ごとに変化するパラメーターの値などを，後続ユニットで使用して業務を自動化できます。

(1)　マクロ変数を指定できる定義項目

マクロ変数を使用して情報を引き継ぐには，後続ユニットの詳細定義でマクロ変数を指定します。

マクロ変数を指定できる定義項目を，次に示します。

表2‒15　マクロ変数を指定できる定義項目一覧

ユニット種別

定義項目

ジョブネット

実行エージェント※

UNIXジョブ

実行エージェント※

コマンド文

スクリプトファイル名

パラメーター

環境変数

環境変数ファイル名※

ワークパス※

標準入力ファイル名※

標準出力ファイル名※

標準エラー出力ファイル名※

終了判定のファイル名（終了判定の条件に「ファイルが存在すれば正常」，または「ファイルが更新されれば正常」を指定した場合）※

実行時のユーザー※

転送元ファイル名※

転送先ファイル名※

PCジョブ

実行エージェント※

実行ファイル名

パラメーター

環境変数

環境変数ファイル名※

ワークパス※

標準入力ファイル名※

標準出力ファイル名※

標準エラー出力ファイル名※

終了判定のファイル名（終了判定の条件に「ファイルが存在すれば正常」，または「ファイルが更新されれば正常」を指定した場合）※

実行時のユーザー※

転送元ファイル名※

転送先ファイル名※

QUEUEジョブ

ホスト名※

キュー名※

ジョブ名※

実行ファイル名

パラメーター

転送元ファイル名※

転送先ファイル名※

判定ジョブ

変数名

フレキシブルジョブ

宛先

中継エージェント

実行ファイル名

パラメーター

環境変数

終了判定のファイル名（終了判定の条件に「ファイルが存在すれば正常」，または「ファイルが更新されれば正常」を指定した場合）

HTTP接続ジョブ

実行エージェント

接続設定ファイル名

送信情報ファイル名

ステータス格納ファイル名

受信ヘッダー格納ファイル名

受信ボディ格納ファイル名

標準出力ファイル名

標準エラー出力ファイル名

終了判定ファイル名（終了判定の条件に「ファイルが存在すれば正常」，または「ファイルが更新されれば正常」を指定した場合）

実行時のユーザー

JP1イベント受信監視ジョブ

実行エージェント※

イベント発行元ホスト名※

JP1イベント受信監視ジョブ−拡張属性指定

任意の拡張属性※

ファイル監視ジョブ

実行エージェント※

監視対象ファイル名※

メール受信監視ジョブ

実行エージェント※

ログファイル監視ジョブ

実行エージェント※

ログファイル名※

Windowsイベントログ監視ジョブ

実行エージェント※

実行間隔制御ジョブ

実行エージェント※

JP1イベント送信ジョブ

実行エージェント※

イベント送信先ホスト名

メッセージ

拡張属性

メール送信ジョブ

実行エージェント※

宛先

件名

本文

本文−ファイル名

プロファイル名

メール送信ジョブ−添付ファイル

添付ファイル

添付ファイル−リストファイル名

メッセージキュー送信ジョブ−詳細設定

メッセージデータファイル名

MSMQ送信ジョブ

キューパス名

キューラベル名

メッセージラベル

MSMQ送信ジョブ−メッセージ本文

本文ファイル名

JP1/Cm2状態通知ジョブ

実行エージェント※

付加情報

ローカル電源制御ジョブ

実行エージェント※

リモート電源制御ジョブ

実行エージェント※

対象ホスト

カスタムUNIXジョブ

実行エージェント※

コマンド文

スクリプトファイル名

パラメーター

環境変数

環境変数ファイル名※

ワークパス※

標準入力ファイル名※

標準出力ファイル名※

標準エラー出力ファイル名※

終了判定のファイル名（終了判定の条件に「ファイルが存在すれば正常」，または「ファイルが更新されれば正常」を指定した場合）※

実行時のユーザー※

転送元ファイル名※

転送先ファイル名※

カスタムPCジョブ

実行エージェント※

実行ファイル名

パラメーター

環境変数

環境変数ファイル名※

ワークパス※

標準入力ファイル名※

標準出力ファイル名※

標準エラー出力ファイル名※

終了判定のファイル名（終了判定の条件に「ファイルが存在すれば正常」，または「ファイルが更新されれば正常」を指定した場合）※

実行時のユーザー※

転送元ファイル名※

転送先ファイル名※

標準カスタムジョブ

実行エージェント※

標準出力ファイル名※

標準エラー出力ファイル名※

終了判定のファイル名（終了判定の条件に「ファイルが存在すれば正常」，または「ファイルが更新されれば正常」を指定した場合）※

実行時のユーザー※

注※

JP1/AJS3 - ViewおよびJP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以降の場合に，マクロ変数を指定できます。

(2)　マクロ変数の確認

マクロ変数を使用している場合，ジョブで使用しているマクロ変数名を確認したり，ジョブの実行後にマクロ変数で引き継いだ結果を確認したりできます。

(a)　使用しているマクロ変数の確認

JP1/AJS3 - Viewの［変数使用状況］ダイアログボックス，またはajsprintコマンドの-vオプションの指定で，配下のユニットで使用しているマクロ変数名の一覧を参照できます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　12.3.25 ［変数使用状況］ダイアログボックス」，およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsprint」を参照してください。

ajsprintコマンドでの参照例を次の図に示します。

図2‒54　配下のユニットで使用しているマクロ変数の参照例

(b)　マクロ変数で引き継いだ結果の確認

JP1/AJS3 - Viewの［引き継ぎ結果］ダイアログボックスでは，実行登録時に指定したマクロ変数名と引き継ぎ情報，およびジョブ実行時に引き継いだマクロ変数名と引き継ぎ結果が参照できます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　12.7.10 ［引き継ぎ結果］ダイアログボックス」を参照してください。

また，ajsshowコマンドでは，-iオプションで2バイトフォーマット指示子%MVを指定すると，実行登録時に指定したマクロ変数名と引き継ぎ情報，ジョブ実行時に引き継いだマクロ変数名と引き継ぎ結果が参照できます。出力結果が複数ある場合は「,（コンマ）」で区切られて出力されます。出力世代が複数ある場合は改行されて出力されます。

ajsshowコマンドの出力例を次に示します。

ajsshow -F AJSROOT2 -g 2 -i "%MV" /net

"AJS2ENV:/jp1_data/Job_Report","AJS2COM:c:¥temp¥test.exe"
"AJS2ENV:/jp1_data/Job_Report","AJS2COM:c:¥temp¥test.exe"

ajsshow -F AJSROOT2 -i "%MV" /net2

"AJS2ENV:/jp1_data2/Job△Report","AJS2COM:c:¥temp¥test2.exe"

ajsshowコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsshow」を参照してください。

なお，ユニット種別および状態によって，引き継ぎ結果の参照可否が異なります。ユニット種別および状態による引き継ぎ結果の参照可否を，次の表に示します。

表2‒16　引き継ぎ結果の参照可否

ユニット種別

状態

参照可否

ルートジョブネット

未登録

×

上記以外

○※1

ネストジョブネット

−

×

ジョブ※2，※3

未登録

×

未計画

×

先行終了待ち

×

保留中

×

キューイング

×

実行待ち

×

実行中

×

正常終了

○

正常終了-偽

○

警告検出終了

○

異常検出終了

○

起動失敗

○

終了状態不明

○

強制終了

○

未実行終了

×

計画未実行

×

監視中断

○

閉塞

×

（凡例）

○：参照できる。

×：参照できない。

−：該当しない。

注※1

リモートジョブネットは対象外です。

注※2

次に示すジョブは対象外です。

・リモートジョブネット配下のジョブ

・サスペンド中に削除されたジョブ

・サスペンド中に追加されたジョブ（ただし，サスペンド解除後は対象）

注※3

ジョブ状態を変更したジョブは，変更後の状態に依存します。

マクロ変数を設定しているジョブを再実行する場合，前回実行時の引き継ぎ情報がそのまま使用されます。そのため，前回実行時の引き継ぎ結果を参照することによって，再実行するジョブに引き継がれる情報を事前に確認できます。

補足事項

次の場合，前回実行時に引き継がれた結果と異なる結果が表示されます。

引き継ぎ元の先行ジョブが再実行中の場合

その先行ジョブから引き継ぐ情報は表示されません。

引き継ぎ元の先行ジョブを再実行し，実行が終了した場合

その先行ジョブの再実行後の引き継ぎ情報が表示されます。

サスペンド中に引き継ぎ元の先行ジョブを削除した場合

その先行ジョブから引き継がれていた情報は表示されません。

ジョブネット中に，同名のマクロ変数を指定している引き継ぎ情報設定ジョブを複数定義している場合

関連線に関係なく，最後に実行された引き継ぎ情報設定ジョブによって設定された引き継ぎ情報が表示されます。

引き継ぎ情報設定ジョブに指定している正規表現を変更してから，その引き継ぎ情報設定ジョブを再実行し，実行が終了した場合

引き継ぎ情報設定ジョブの再実行によって，変更後の正規表現に従って設定された引き継ぎ情報が表示されます。

先行ジョブが前回実行時とは異なる標準出力ファイルを出力した状態で，引き継ぎ情報設定ジョブを再実行し，実行が終了した場合

引き継ぎ情報設定ジョブの再実行によって，再実行時の標準出力ファイルから設定された引き継ぎ情報が表示されます。

(3)　マクロ変数の展開失敗時の状態設定

ジョブの実行時にマクロ変数の引き継ぎ情報の展開が失敗した場合，そのジョブの状態を「起動失敗」にするか，マクロ変数名を文字列として扱いそのままジョブネットを実行させるかを設定できます。

マクロ変数の引き継ぎ情報の展開が失敗した場合の状態は，環境設定パラメーターMACROCHANGEFAILで設定できます。

マクロ変数の引き継ぎ情報の展開が失敗した場合の状態の設定方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.10 マクロ変数の展開失敗時の動作の設定」（Windowsの場合），またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.10 マクロ変数の展開失敗時の動作の設定」（UNIXの場合）を参照してください。

(4)　マクロ変数の使用方法

マクロ変数の使用方法を次に示します。詳細については，それぞれの項目の参照先を参照してください。

表2‒17　マクロ変数の使用方法

項番

使用方法

参照先

1

イベントジョブで受信したイベント情報を後続ユニットへ引き継ぐ

2.4.4(6) イベントジョブの受信情報の引き継ぎ

7.6.7 引き継ぎ情報定義時の注意事項

2

ジョブ実行時の状況によって変わる情報を標準出力ファイルに出力して，後続ユニットへ引き継ぐ

2.4.9 動的に変わる情報を後続ユニットに引き継ぐ（引き継ぎ情報設定ジョブを使ったジョブネットの定義例）

3

実行登録時にジョブネットに指定した値を，配下のユニットへ引き継ぐ

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.1.2 実行登録時のマクロ変数の指定」

(5)　注意事項

一つのルートジョブネット配下のマクロ変数名と引き継ぎ情報のサイズの合計が，4,096バイトを超えないようにしてください。マクロ変数名と引き継ぎ情報のサイズの合計が4,096バイトを超えた場合，超えた部分の情報が引き継がれなくなることがあります。なお，一つのルートジョブネット配下のマクロ変数名と引き継ぎ情報のサイズの合計は，次の方法で見積もってください。

ルートジョブネット配下のユニットで使用しているすべてのマクロ変数名を列挙する。

手順1で列挙したすべてのマクロ変数について，引き継ぐ情報の最大サイズを検討し，次の式でマクロ変数名と引き継ぎ情報のサイズの合計をそれぞれ算出する。

マクロ変数名のサイズ ＋ 引き継ぎ情報の最大サイズ ＋ 5（単位：バイト）

手順2で算出したすべての値を合計する。

一つのルートジョブネット配下に同じ名称のマクロ変数が複数ある場合，次の順番で有効になります。

ジョブネット中（起動条件中以外）のイベントジョブの引き継ぎ情報

起動条件中のイベントジョブの引き継ぎ情報

実行登録時の引き継ぎ情報

引き継ぎ情報設定ジョブで設定した引き継ぎ情報※

注※

一つのルートジョブネット配下に，同じ名称のマクロ変数を指定した引き継ぎ情報設定ジョブが複数ある場合，あとから実行した引き継ぎ情報設定ジョブの引き継ぎ情報が有効です。

一つのルートジョブネット配下には同じ名称のマクロ変数を指定しないことを推奨します。

JP1/AJS3 09-50以降で新たにマクロ変数を指定できるようになった定義項目にマクロ変数を指定しているユニットを，JP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50より前の環境で実行した場合，マクロ変数が展開されません。マクロ変数名がそのまま引き継ぎ情報として引き継がれます。

対象となる定義項目については，「(1) マクロ変数を指定できる定義項目」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　12. ウィンドウとダイアログボックス」の各種定義用ダイアログボックスの説明を参照してください。

引き継ぎ情報は世代単位にマクロ変数名と値の情報を保持しており，異なる世代に情報を引き継ぐことはできません。そのため，引き継ぎ情報は，異なる世代で実行されるユニットに引き継ぐことはできません。また，異なる世代で実行されたユニットから引き継ぐこともできません。

異なる世代で実行されるユニットは次のとおりです。

ジョブネットコネクタの接続先のジョブネットとなるユニット（ルートジョブネットまたはプランニンググループ）

待ち合わせ対象ユニットが別のルートジョブネット配下のときの，待ち合わせ対象ユニット

リモートジョブネットを使用する場合，引き継ぎ情報は，リモートジョブネット配下のユニットに引き継ぐことはできません。また，リモートジョブネット配下のユニットから引き継ぐこともできません。

2.3　業務の自動化検討時のヒント

これまで挙げた項目以外の検討事項を検討時のヒントとして次に示します。

2.3.1　負荷を分散させた処理

JP1/AJS3では，ジョブやジョブネットの実行先として実行エージェントグループを指定することで，その実行エージェントグループに属する実行エージェント間でジョブの実行を分散させることができます。負荷を分散するパターンは，次のとおりです。

複数の実行エージェントに，ジョブを均等に分散して実行する。

それぞれの実行エージェントでのジョブ実行数の上限に差を付けて実行する。

ある実行エージェントでのジョブ実行数が上限に達したら，別の実行エージェントに分散して実行する。

実行先として実行エージェントグループを指定できるユニットは次のものです。

ルートジョブネット

ネストジョブネット

PCジョブ

UNIXジョブ

フレキシブルジョブ※

HTTP接続ジョブ

アクションジョブ

カスタムジョブ

注※

フレキシブルジョブの場合，中継エージェントに実行エージェントグループを指定できます。

負荷分散のパターンごとに，どのように負荷分散処理されるかを説明します。この例では，job1〜job6の六つのジョブを定義したジョブネットの実行エージェントとして，実行エージェントグループAGTGR1を指定しているものとします。

(1)　均等に負荷を分散する場合

均等に負荷を分散させる場合は，実行エージェントグループにグルーピングしているそれぞれの実行エージェントの優先順位およびジョブ実行多重度を同じ値にします。

均等に負荷を分散する場合の例を次の図に示します。

図2‒55　均等に負荷を分散する場合の例

例えば，実行エージェントグループAGTGR1にグルーピングした実行エージェントAGT1，AGT2，AGT3の優先順位を「16」，ジョブ実行多重度を「3」と定義した場合，ジョブの実行順序は次のように決定されます。

job1の実行エージェントが決定される。

「ジョブ実行数 / ジョブ実行多重度」は次のとおりです。

実行エージェントAGT1：「0 / 3」

実行エージェントAGT2：「0 / 3」

実行エージェントAGT3：「0 / 3」

すべての実行エージェントのエージェント使用率※が同じであり，それぞれの優先順位も同じであるため，job1の実行エージェントは，実行エージェントグループAGTGR1に定義されているAGT1〜AGT3のどれかに決定します。

この例では，AGT1に決定します。

job2の実行エージェントが決定される。

job1の実行エージェントがAGT1に決定したため，「ジョブ実行数 / ジョブ実行多重度」は次のようになります。

実行エージェントAGT1：「1 / 3」

実行エージェントAGT2：「0 / 3」

実行エージェントAGT3：「0 / 3」

これによって，実行エージェントAGT2とAGT3のエージェント使用率※が同じになります。それぞれの優先順位は同じであるため，job2の実行エージェントは，実行エージェントグループAGTGR1に定義されているAGT2かAGT3のどちらかに決定します。

この例では，AGT2に決定します。

job3の実行エージェントが決定される。

job2の実行エージェントがAGT2に決定したため，「ジョブ実行数 / ジョブ実行多重度」は次のようになります。

実行エージェントAGT1：「1 / 3」

実行エージェントAGT2：「1 / 3」

実行エージェントAGT3：「0 / 3」

これによって，実行エージェントAGT3のエージェント使用率※がいちばん低くなります。そのため，job3の実行エージェントはAGT3に決定します。

job4の実行エージェントが決定される。

job1〜job3の実行エージェントが決定し，「ジョブ実行数 / ジョブ実行多重度」は次のようになります。

実行エージェントAGT1：「1 / 3」

実行エージェントAGT2：「1 / 3」

実行エージェントAGT3：「1 / 3」

再びすべての実行エージェントのエージェント使用率※が同じとなったため，job4の実行エージェントは，実行エージェントグループAGTGR1に定義されているAGT1〜AGT3のどれかに決定します。

この例では，AGT1に決定します。

job5の実行エージェントが決定される。

job4の実行エージェントがAGT1に決定したため，「ジョブ実行数 / ジョブ実行多重度」は次のようになります。

実行エージェントAGT1：「2 / 3」

実行エージェントAGT2：「1 / 3」

実行エージェントAGT3：「1 / 3」

実行エージェントAGT2とAGT3のエージェント使用率※が同じになったため，job5の実行エージェントは，AGTGR1に定義されているAGT2かAGT3のどちらかに決定します。

この例では，AGT2に決定します。

job6の実行エージェントが決定される。

job5の実行エージェントがAGT2に決定したため，「ジョブ実行数 / ジョブ実行多重度」は次のようになります。

実行エージェントAGT1：「2 / 3」

実行エージェントAGT2：「2 / 3」

実行エージェントAGT3：「1 / 3」

実行エージェントAGT3のエージェント使用率※がいちばん低くなるため，job6の実行エージェントはAGT3に決定します。

注※

エージェント使用率とは，エージェントホストのジョブの実行多重度に対する実行中のジョブ数の割合です。

実行エージェントグループに複数接続した実行エージェントへのジョブの配信方法およびエージェント使用率の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.4.9 実行ホスト（エージェントホスト）へのジョブ実行配信」を参照してください。

(2)　実行エージェントでのジョブ実行数の上限に差を付ける場合

それぞれの実行エージェントで実行するジョブ数の上限に差を付けて負荷を分散させる場合は，ジョブ実行多重度にそれぞれの値を設定します。優先順位には同じ値を設定します。

実行エージェントでのジョブ実行数の上限に差を付ける場合の例を次の図に示します。

図2‒56　実行エージェントでのジョブ実行数の上限に差を付ける場合の例

例えば，実行エージェントグループAGTGR1にグルーピングした実行エージェントAGT1，AGT2，AGT3のジョブ実行多重度を，それぞれ「3」，「2」，「1」と定義した場合，ジョブの実行順序は次のようにして決定されます。

job1の実行エージェントが決定される。

「ジョブ実行数 / ジョブ実行多重度」は次のとおりです。

実行エージェントAGT1：「0 / 3」

実行エージェントAGT2：「0 / 2」

実行エージェントAGT3：「0 / 1」

それぞれの優先順位は同じであるため，job1の実行エージェントは，実行エージェントグループAGTGR1に定義されている実行エージェントのうち，次にジョブを実行した場合のエージェント使用率※がいちばん低くなる実行エージェントに決定します。

この例では，AGT1に決定します。

job2の実行エージェントが決定される。

job1の実行エージェントがAGT1に決定したため，「ジョブ実行数 / ジョブ実行多重度」は次のようになります。

実行エージェントAGT1：「1 / 3」

実行エージェントAGT2：「0 / 2」

実行エージェントAGT3：「0 / 1」

それぞれの優先順位は同じであるため，job2の実行エージェントは，実行エージェントグループAGTGR1に定義されている実行エージェントのうち，次にジョブを実行した場合のエージェント使用率※がいちばん低くなる実行エージェントに決定します。

この例では，AGT2に決定します。

job3の実行エージェントが決定される。

job2の実行エージェントがAGT2に決定したため，「ジョブ実行数 / ジョブ実行多重度」は次のようになります。

実行エージェントAGT1：「1 / 3」

実行エージェントAGT2：「1 / 2」

実行エージェントAGT3：「0 / 1」

これによって，実行エージェントAGT1のエージェント使用率※がいちばん低くなります。そのため，job3の実行エージェントはAGT1に決定します。

job4の実行エージェントが決定される。

job3の実行エージェントがAGT1に決定したため，「ジョブ実行数 / ジョブ実行多重度」は次のようになります。

実行エージェントAGT1：「2 / 3」

実行エージェントAGT2：「1 / 2」

実行エージェントAGT3：「0 / 1」

それぞれの優先順位は同じであり，実行エージェントが次にジョブを実行した場合のエージェント使用率※もすべての実行エージェントで同じであるため，job4の実行エージェントは，実行エージェントグループAGTGR1に定義されているAGT1〜AGT3のどれかに決定します。

この例では，AGT1に決定します。

job5の実行エージェントが決定される。

job4の実行エージェントがAGT1に決定したため，「ジョブ実行数 / ジョブ実行多重度」は次のようになります。

実行エージェントAGT1：「3 / 3」

実行エージェントAGT2：「1 / 2」

実行エージェントAGT3：「0 / 1」

実行エージェントAGT2とAGT3の，次にジョブを実行した場合のエージェント使用率※は同じです。それぞれの優先順位も同じであるため，job5の実行エージェントは，実行エージェントグループAGTGR1に定義されているAGT2かAGT3のどちらかに決定します。

この例では，AGT2に決定します。

job6の実行エージェントが決定される。

job5の実行エージェントがAGT2に決定したため，「ジョブ実行数 / ジョブ実行多重度」は次のようになります。

実行エージェントAGT1：「3 / 3」

実行エージェントAGT2：「2 / 2」

実行エージェントAGT3：「0 / 1」

実行エージェントAGT1，AGT2のどちらも，ジョブ実行数の上限に達しているため，job6の実行エージェントはAGT3に決定します。

注※

エージェント使用率とは，エージェントホストのジョブの実行多重度に対する実行中のジョブ数の割合です。

実行エージェントグループに複数接続した実行エージェントへのジョブの配信方法およびエージェント使用率の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.4.9 実行ホスト（エージェントホスト）へのジョブ実行配信」を参照してください。

(3)　ジョブ実行数が上限に達したら別の実行エージェントに分散して実行する場合

実行エージェントでのジョブ実行数が上限に達したら，別の実行エージェントに負荷を分散させる場合は，それぞれの実行エージェントに優先順位を設定します。また，必要に応じてジョブ実行多重度もそれぞれの実行エージェントに設定します。

実行エージェントでのジョブ実行数が上限に達したら，別の実行エージェントに分散して実行する場合の例を次の図に示します。

図2‒57　ジョブ実行数が上限に達したら別の実行エージェントに分散して実行する場合の例

例えば，実行エージェントグループAGTGR1にグルーピングした実行エージェントAGT1，AGT2，AGT3の優先順位をそれぞれ「16（いちばん高い）」，「15（2番目に高い）」，「14（3番目）」とし，ジョブ実行多重度をすべて「2」とした場合，ジョブの実行順序は次のようにして決定されます。

job1が実行される。

「ジョブ実行数 / ジョブ実行多重度」は次のとおりです。

実行エージェントAGT1：「0 / 2」

実行エージェントAGT2：「0 / 2」

実行エージェントAGT3：「0 / 2」

優先順位がいちばん高い実行エージェントはAGT1であるため，job1はAGT1で実行されます。

job2が実行される。

job1がAGT1で実行されているため，「ジョブ実行数 / ジョブ実行多重度」は次のようになります。

実行エージェントAGT1：「1 / 2」

実行エージェントAGT2：「0 / 2」

実行エージェントAGT3：「0 / 2」

実行エージェントAGT2とAGT3のエージェント使用率※が低くなりますが，優先順位がいちばん高いのはAGT1のため，job2もAGT1で実行されます。

job3が実行される。

job2がAGT1で実行されているため，「ジョブ実行数 / ジョブ実行多重度」は次のようになります。

実行エージェントAGT1：「2 / 2」

実行エージェントAGT2：「0 / 2」

実行エージェントAGT3：「0 / 2」

優先順位がいちばん高いのはAGT1ですが，ジョブ実行多重度の上限に達しているため，job3は次に優先順位が高いAGT2で実行されます。

job4が実行される。

job3がAGT2で実行されているため，「ジョブ実行数 / ジョブ実行多重度」は次のようになります。

実行エージェントAGT1：「2 / 2」

実行エージェントAGT2：「1 / 2」

実行エージェントAGT3：「0 / 2」

job3と同様に，job4はAGT2で実行されます。

job5が実行される。

job4がAGT2で実行されているため，「ジョブ実行数 / ジョブ実行多重度」は次のようになります。

実行エージェントAGT1：「2 / 2」

実行エージェントAGT2：「2 / 2」

実行エージェントAGT3：「0 / 2」

実行エージェントAGT1，AGT2とも，ジョブ実行多重度の上限に達しているため，job5はAGT3で実行されます。

job6が実行される。

job5がAGT3で実行されているため，「ジョブ実行数 / ジョブ実行多重度」は次のようになります。

実行エージェントAGT1：「2 / 2」

実行エージェントAGT2：「2 / 2」

実行エージェントAGT3：「1 / 2」

実行エージェントAGT1，AGT2とも，ジョブ実行多重度の上限に達しているため，job6はAGT3で実行されます。

注※

エージェント使用率とは，エージェントホストのジョブの実行多重度に対する実行中のジョブ数の割合です。

実行エージェントグループに複数接続した実行エージェントへのジョブの配信方法およびエージェント使用率の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.4.9 実行ホスト（エージェントホスト）へのジョブ実行配信」を参照してください。

2.3.2　業務の自動化を実現するJP1/AJS3の機能

JP1/AJS3で業務を自動化するに当たって，どのような機能を使用すればよいかについて紹介します。

JP1/AJS3で実現したいことと，それを実現するJP1/AJS3の機能の対応を次の表に示します。

表2‒18　業務の自動化を実現するJP1/AJS3の機能

項番

JP1/AJS3で実現したいこと

実現するJP1/AJS3の機能

参照先

1

前の処理の結果に応じて次の処理を複数パターン用意したい。

判定ジョブ

「2.4.3 先行ジョブの結果でそのあとの処理を動的に変える（判定ジョブを使ったジョブネットの定義例）」

2

任意のホストからのJP1イベントを受信したい。

JP1イベント受信監視ジョブ

「2.4.4 事象の発生を契機に処理を実行する（イベントジョブを使ったジョブネットの定義例）」

3

ファイルの作成，削除，および更新を検知したい。

ファイル監視ジョブ

4

ユーザーのログファイルやsyslogに出力される特定のデータを監視したい。

ログファイル監視ジョブ，またはJP1/Baseのログファイルトラップ機能とJP1イベント受信監視ジョブの組み合わせ

5

Windowsイベントログに出力されるメッセージを監視したい。

Windowsイベントログ監視ジョブ，またはJP1/Baseのイベントログトラップ機能とJP1イベント受信監視ジョブの組み合わせ

6

ジョブとジョブの間隔を一定時間空けて実行したい。または，一定間隔でジョブネットを実行したい。

実行間隔制御ジョブ

7

一定時間ごとにジョブネットを実行したい。

起動条件を設定した実行間隔制御ジョブ

8

先行するイベントジョブの情報を使用して，後続の処理（ジョブ，ジョブネット）を実行したい。

イベントジョブの受信情報の引き継ぎ

9

特定のフォルダに転送されてくる，ファイル名が不特定なファイルを使用して処理（ジョブ，ジョブネット）を実行したい。

起動条件

ファイル監視ジョブ

イベントジョブの受信情報の引き継ぎ

10

任意のホストにJP1イベントを送信したい。

JP1イベント送信ジョブ

「2.4.5 先行ジョブの終了や事象の発生を契機にJP1イベントを送信する（JP1イベント送信ジョブを使ったジョブネットの定義例）」

11

ジョブ実行時エラーが発生したときに，回復させるジョブ・ジョブネットを実行したい。

リカバリージョブ

リカバリージョブネット

「2.4.6 ジョブが異常終了したときに特定の処理を実行する（リカバリーユニットを使ったジョブネットの定義例）」

12

異なるルートジョブネットの実行順序を制御したい。

ジョブネットコネクタ

「2.4.7 ルートジョブネットの実行順序を制御する（ジョブネットコネクタを使ったジョブネットの定義例）」

13

異なるジョブネットにあるユニット同士の実行順序を制御したい。

待ち合わせ条件

「2.4.8 異なるジョブネットにあるユニット同士の実行順序を制御する（待ち合わせ条件を使ったジョブネットの定義例）」

14

先行ジョブの標準出力ファイルから必要な情報を切り出して，後続の処理（ジョブ，ジョブネット）を実行したい。

引き継ぎ情報設定ジョブ

「2.4.9 動的に変わる情報を後続ユニットに引き継ぐ（引き継ぎ情報設定ジョブを使ったジョブネットの定義例）」

15

ジョブに定義した実行ファイルが異常終了した場合に，ジョブを自動的にリトライして業務を続行したい。

異常終了時の自動リトライ

「2.4.13 ジョブの異常終了時に自動でリトライする」

16

異常があったら次のジョブネット実行時に該当のジョブネットの実行を保留したい。

ジョブネットの保留方法の設定

前回異常時だけ保留

前回異常警告時だけ保留

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　12.3.8 ［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックス（ルートジョブネット用）」

17

運用の途中からジョブネットの定義内容を切り替えたい。

ジョブネットリリース

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　7.3 実行登録中にジョブネットの定義を切り替える」

18

スケジュールが異なる複数のルートジョブネットをグループとしてまとめて一つのジョブネットのようにして業務を実行したい。

プランニンググループ

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　10.1 プランニンググループを使用したルートジョブネットの計画切り替え」

19

特定の差出人からのメールや，特定の件名のメールを契機として処理（ジョブ，ジョブネット）を実行したい。

メールシステム連携

メール受信監視ジョブ

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2. メールシステムとの連携」

20

ジョブやジョブネットが終了した場合，またはシステムに異常が発生したときに，メールで通知して欲しい。

メールシステム連携

メール送信ジョブ

21

先行のジョブやジョブネットが終了したら，自動的に電源をオフにしたい。または，再起動したい。

JP1/Power Monitor連携

ローカル電源制御ジョブ

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　3. JP1/Power Monitorとの連携」

22

エージェントホストでジョブやジョブネットを実行する前に，そのエージェントホストの電源を自動的にオンにしたい。

JP1/Power Monitor連携

リモート電源制御ジョブ

23

JP1/Cm2/NNMやHP NNMを使用して，JP1/AJS3の運用状態やジョブの実行状態を監視したい。

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携

JP1/Cm2状態通知ジョブ

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　付録A JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMを使った監視」

24

毎回パラメーター値が変動する処理を含んだ業務を，ジョブネットの定義を変更しないで自動化したい。

マクロ変数名と引き継ぎ情報

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.1.3 マクロ変数を使用した業務」

2.4　さまざまなジョブネット定義

ここでは，JP1/AJS3の各ユニットの特性を踏まえながら，業務や処理の内容に応じて，ジョブを組み合わせてジョブネットを定義する例を紹介します。

なお，ここではGUIに基づいた表現で説明しています。ジョブネットを構成する各ユニット定義の設定項目や操作方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　5. ジョブネットの定義」を参照してください。

2.4.1　ファイルを指定して処理を実行する（標準ジョブを使ったジョブネットの定義例）

ファイルを実行して処理するようなジョブネットの定義には，標準ジョブを使用します。

「プログラムjuchu.exeで総受注計算してファイルに出力した結果と，shiire.exeで総仕入れ計算してファイルに出力した結果から，nippou.exeで売り上げデータを算出して売り上げ日報を作成・印刷する。なお，総受注計算と売り上げ日報の作成はhostA（Windows）で，総仕入れデータ計算はhostB（UNIX）で実行する」というジョブネットを，標準ジョブを使って定義する例を次の図に示します。

図2‒58　標準ジョブを使ったジョブネットの定義例

「総受注計算」と「売り上げ日報作成」の実行先ホストはWindowsであるためPCジョブを，「総仕入れ計算」の実行先ホストはUNIXであるためUNIXジョブを使用します。

「総受注計算」には，［実行エージェント］に「hostA」を，［実行ファイル名］にjuchu.exeを指定します。

「総仕入れ計算」には，［実行エージェント］に「hostB」を，［実行ファイル名］にshiire.exeを指定します。

「売り上げ日報作成」には，［実行エージェント］に「hostA」を，［実行ファイル名］にnippou.exeを指定します。

「総受注計算」と「総仕入れ計算」の実行順序に前後関係はありませんが，双方の結果から売り上げデータを算出するため，図のようなジョブフローになります。

2.4.2　複数の条件のうち一つが成立したら処理を実行する（ORジョブを使ったジョブネットの定義例）

複数の条件のうち，どれか一つでも成立したら処理を実行させるようなジョブネットの定義には，ORジョブを使用します。

「JP1イベントの受信を10分間監視し，受信したら直ちに後続ジョブを実行させる。ただし，10分間を経過した場合はJP1イベントを受信しなくても，その時点で後続ジョブを実行させる」というジョブネットを，ORジョブを使って定義する例を次の図に示します。

図2‒59　ORジョブを使ったジョブネットの定義例

ORジョブの先行ジョブとして定義できるのは，イベントジョブだけです。この場合，JP1イベントの受信を監視するためJP1イベント受信監視ジョブを定義します。また，10分間という時間経過の監視には実行間隔制御ジョブを使用し，［待ち時間］を「10分」と定義します。

ORジョブの先行ジョブとして定義されたイベントジョブが監視している事象のうちどれか一つでも発生した場合，後続のORジョブが実行され，その他のイベントジョブは監視を打ち切って「計画未実行」状態となります。したがって，この場合はJP1イベント受信監視ジョブで監視しているJP1イベントが受信されると，実行間隔制御ジョブは時間経過の監視を打ち切ります。イベントの受信によって後続ジョブが実行終了すると，そのジョブネットは実行終了となります。

なお，後続ジョブが終了判定する場合のORジョブの戻り値は，実行された先行ジョブであるイベントジョブの戻り値と同じ値になります。

注意事項

イベントジョブを実行中止すると，イベントジョブは「未計画」状態となります。そのあと，実行中止したイベントジョブの先行ジョブが終了すると「未計画」状態のイベントジョブは「計画未実行」状態になりますが，その他のイベントジョブが実行中であっても「計画未実行」状態となってしまい，後続のORジョブが実行されるため注意が必要です。

なお，イベントジョブを強制終了したり，打ち切り時間に到達したりして，イベントジョブが「強制終了」状態，および「異常検出終了」状態に遷移した場合も，その他のイベントジョブは監視を打ち切り，「計画未実行」状態になります。しかし，この場合はORジョブの先行ジョブに異常終了したイベントジョブがあるため，ORジョブは実行されません。

ORジョブの先行ジョブとして定義されたイベントジョブまたはその先行ユニットから再実行する場合で，ORジョブの先行ジョブに「計画未実行」状態で終了しているイベントジョブがあると，再実行した直後に，ORジョブが実行されるため注意が必要です。ORジョブの先行ジョブとして定義されたイベントジョブを再実行して再度事象を監視させたい場合は，ORジョブの直前のイベントジョブをすべて「異常検出終了」状態に状態変更したあと，［再実行方法］に［異常終了ジョブから］を指定してルートジョブネットを再実行するなどの対応をしてください。

2.4.3　先行ジョブの結果でそのあとの処理を動的に変える（判定ジョブを使ったジョブネットの定義例）

先行ジョブの終了結果，ファイルの有無，先行ジョブの引き継ぎ情報で，あとの処理内容が動的に変わるようなジョブネットの定義には，判定ジョブを使用します。

(1)　判定ジョブの使用例

JP1/AJS3には，前に実行された処理の終了結果によって次に実行する処理の振り分けができる判定ジョブというジョブがあります。この判定ジョブには，次に示す二つの判定パターンがあります。

リターンコードによる判定

ファイルの有無による判定

ここでは，この二つの判定パターンによる判定ジョブの使用例について説明します。

また，判定ジョブに関連づけられている従属ユニットが異常終了した場合の再実行方法についても説明します。

(a)　リターンコードによる判定

リターンコードによる判定ジョブの使用例を次の図に示します。

「在庫チェックジョブの実行結果を判定して，在庫数が不足気味の場合は発注伝票を作成し，在庫数に問題がなければ受注伝票を作成する。」というジョブネットを定義する例で説明します。

図2‒60　リターンコードによる判定ジョブの使用例

「在庫チェック」は，在庫数が十分である場合は戻り値3以下，在庫数が不足気味の場合は戻り値4，在庫数が不足している場合は戻り値5以上を返すものとします。

上記の図のように処理フローを作成することで，次に示す処理が実行されます。

在庫数が十分な場合

リターンコードが「3」以下であるため，「発注伝票作成」をスキップして「受注伝票作成」を実行します。

在庫数が十分ではない場合

リターンコードが「4」であるため，「発注伝票作成」を実行してから「受注伝票作成」を実行します。

(b)　ファイルの有無による判定

ファイルの有無による判定ジョブの使用例を次の図に示します。

図2‒61　ファイルの有無による判定ジョブの使用例

上記の図のように処理フローを作成することで，「lenchk」という実行ファイル内で実行される，ほかの処理（命令）での異常も検知して，従属ジョブ「dataput」を実行できます。

なお，ファイルの有無による判定は，業務管理ホスト（JP1/AJS3 - Manager）がインストールされているホストのファイルを判定します。ただし，環境設定によっては他ホストのファイルの有無をチェックすることもできますが，通信障害などによって正しく判定できないおそれがあります。ファイルの有無によって判定する場合は，マネージャーホスト上のファイルを指定することを推奨します。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.1.1(1)(c) 判定ジョブ」を参照してください。

(c)　従属ユニットの再実行方法

従属ユニットの再実行方法は，通常のユニットの再実行方法とは異なります。再実行方法の注意事項は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.5.11 実行が終了したジョブネットやジョブを再実行する」を参照してください。

(2)　判定ジョブを使ったジョブネットの定義例

「在庫チェックジョブの実行結果を判定して，在庫数がやや不足気味の場合は発注伝票を作成し，在庫数に問題がなければ受注伝票を作成する。在庫数が完全に不足している場合，在庫チェックジョブは異常終了し，リカバリージョブを実行する。」というジョブネットを，判定ジョブを使って定義する例を次の図に示します。なお，リカバリージョブについては，「2.4.6 ジョブが異常終了したときに特定の処理を実行する（リカバリーユニットを使ったジョブネットの定義例）」を参照してください。

図2‒62　判定ジョブを使ったジョブネットの定義例

この例では，先行ジョブの戻り値で判定しています。「在庫チェック」は，在庫数が十分の場合は戻り値3以下，在庫数がやや不足気味の場合は戻り値4，在庫数が不足している場合は戻り値5以上を返すものとします。

まず，「在庫チェック」の［終了判定］を［しきい値による判定］と設定し，［警告しきい値］を「3」，［異常しきい値］を「4」とします。このように設定することで，「在庫チェック」は実行後に戻り値によって判定され，次の状態に遷移します。

戻り値が3以下：「正常終了」状態

戻り値が4：「警告終了」状態

戻り値が5以上：「異常終了」状態

判定ジョブの判定条件には，［終了コードが判定値と等しい］と設定し，［判定値］を「4」とします。

これによって，「在庫チェック」を実行すると，以降のジョブは次のように実行されます。

「在庫チェック」の戻り値が3以下の場合

判定ジョブでは，判定値4と「在庫チェック」の終了コードが合致しないため，従属ジョブの「発注伝票作成」は実行されないで「受注伝票作成」が実行されます。

「在庫チェック」の戻り値が4であった場合

判定ジョブの判定条件に合致するため，従属ジョブである「発注伝票作成」を実行します。「発注伝票作成」が正常終了したら「受注伝票作成」を実行します。

「在庫チェック」の戻り値が5以上の場合

リカバリージョブが実行されます。異常終了の場合，後続ジョブは実行されないため，リカバリージョブの実行後に「受注伝票作成」は実行されません。

なお，判定ジョブを連続して定義すると，先行ジョブの終了結果に対して，判定ジョブの数だけ処理を定義できます。判定ジョブを連続して定義した場合について，次に説明します。

(3)　判定ジョブを連続して定義した例

判定ジョブは連続して定義することもできます。

終了コード（戻り値）による判定条件を設定した判定ジョブを連続して定義した場合，2番目以降の判定ジョブの判定対象となるのは，始めに定義した判定ジョブの先行ジョブに設定された終了コードです。従属ユニットの終了コードではありません。

一方，ファイルの有無を判定条件として設定した判定ジョブを連続して定義した場合，2番目以降の判定ジョブの判定対象となるのは，始めに定義した判定ジョブが条件判定した時点でのファイル情報ではなく，自判定ジョブが条件判定する時点でのファイル情報です。

判定ジョブを連続して定義した場合の例を，次の図に示します。

図2‒63　判定ジョブを連続して定義した例

各ユニットは次のように定義されているものとします。

標準ジョブA：［終了判定］は［しきい値による判定］，［警告しきい値］は「5」

判定ジョブB：判定条件は［終了コードが判定値と等しい］，［判定値］は「0」

判定ジョブC：判定条件は［終了コードが判定値と等しい］，［判定値］は「4」

このジョブネットを実行した場合，標準ジョブAの戻り値によって，以降のジョブは次のように実行されます。

標準ジョブAの戻り値が0の場合

判定ジョブBの判定条件に合致するため，判定ジョブBの従属ジョブである標準ジョブB'が実行されます。続いて判定ジョブCで判定されます。判定ジョブCの判定条件には合致しないため，判定ジョブCの従属ジョブである標準ジョブC'は実行されないで標準ジョブDが実行されます。

標準ジョブAの戻り値が4の場合

判定ジョブBの判定条件には合致しないため，判定ジョブBの従属ジョブである標準ジョブB'は実行されません。続いて判定ジョブCで判定されます。判定ジョブCの判定条件に合致するため，判定ジョブCの従属ジョブである標準ジョブC'が実行されたあと，標準ジョブDが実行されます。

標準ジョブAの戻り値が0と4以外の場合

判定ジョブBの判定条件にも判定ジョブCの判定条件にも合致しないため，従属ジョブである標準ジョブB'，標準ジョブC'は実行されません。この場合，標準ジョブDだけが実行されます。

(4)　判定ジョブを並列に定義した例

判定ジョブは並列に定義することもできます。

判定ジョブを並列に定義した場合の例を，次の図に示します。

図2‒64　判定ジョブを並列に定義した例

各ユニットは次のように定義されているものとします。

標準ジョブA

［終了判定］：［しきい値による判定］

［警告しきい値］：30

判定ジョブX

判定条件：終了コードが判定値の範囲内

［下限値］：1以上

［上限値］：9以下

判定ジョブY

判定条件：終了コードが判定値の範囲内

［下限値］：10以上

［上限値］：19以下

判定ジョブZ

判定条件：終了コードが判定値の範囲外

［下限値］：1以上

［上限値］：19以下

それぞれの判定ジョブの判定値の範囲は，次のようになります。

図2‒65　判定値の範囲

このジョブネットを実行した場合，標準ジョブAの終了コードによって，以降のジョブは次のように実行されます。

標準ジョブAの終了コードが1以上9以下の場合

判定ジョブXの判定条件に合致するため，判定ジョブXの従属ジョブである標準ジョブBが実行されます。

標準ジョブAの終了コードが10以上19以下の場合

判定ジョブYの判定条件に合致するため，判定ジョブYの従属ジョブである標準ジョブCが実行されます。

標準ジョブAの終了コードが1より小さい，または19より大きい場合

判定ジョブZの判定条件に合致するため，判定ジョブZの従属ジョブである標準ジョブDが実行されます。

(5)　注意事項

判定ジョブの結果でルートジョブネットや先行ユニットを再実行する場合は，次の図に示すように再実行するジョブを従属ジョブとして定義してください。

図2‒66　判定ジョブの結果でルートジョブネットを再実行する例

再実行するジョブを従属ジョブネット配下に定義した場合，再実行されたジョブが終了するタイミングによっては，従属ジョブネットが再び実行されます。

このため，再実行する前にリカバリー処理などをする場合は，次の図の「■改善前の定義例」のように「リカバリー処理」と「再実行」を一つの従属ジョブネットの中に定義するのではなく，「■改善後の定義例」のように「リカバリー処理」を行う従属ジョブネットと「再実行」を行う従属ジョブとに分けて定義してください。

図2‒67　再実行前にリカバリー処理をする場合の定義例

2.4.4　事象の発生を契機に処理を実行する（イベントジョブを使ったジョブネットの定義例）

イベントの受信やファイルの更新などのような事象の発生を契機に処理を実行させる場合は，イベントジョブを使ってジョブネットを定義します。

イベントジョブは，ネットワーク上のマネージャーホストおよびエージェントホストで発生した事象すべてを監視対象にできます。イベントジョブの監視対象を次に示します。

図2‒68　イベントジョブの監視対象

イベントジョブで監視する事象が検知されるタイミング

イベントジョブを使用する場合，イベントジョブを実行した時間と実際にイベントの受信監視ができる状態になる時間とにタイムラグが発生することがあります。このタイムラグの間に発生したイベントは検知できないため，イベントジョブを使ってジョブネットを定義する際は，このタイムラグを十分に考慮する必要があります。

なお，JP1イベント受信監視ジョブの場合は，この問題の解決策として実行前のイベント検索機能を使用する方法があります。詳細については，「(1) JP1イベントの受信を契機に処理を実行する（JP1イベント受信監視ジョブ）」を参照してください。

不特定のタイミングで複数回発生するような事象をジョブネット実行の契機とする場合

不特定のタイミングで複数回発生するような事象をジョブネット実行の契機とする場合は，ジョブネットに起動条件を設定することを推奨します。起動条件の設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.4 起動条件の定義」を参照してください。

なお，監視する事象が計画的に発生することがわかっているような場合は，起動条件を使わないでイベントジョブをジョブネットの先頭に置くようにしてください。

イベントジョブに打ち切り時間を設定する場合

イベントジョブに打ち切り時間を指定した場合，打ち切り時間は実行先のエージェントホストで計られます。このため，監視中に実行先のエージェントホストが電源ダウンなどで再起動したあともイベントジョブによる事象の監視が継続された場合，打ち切り時間は実行先のエージェントホストが再起動した時刻から計り直されます。エージェントホストの状態に関係なく，ジョブ実行開始時刻からの絶対時刻で監視を打ち切る場合は，ジョブネットの起動条件にイベントジョブを定義し，起動条件の有効範囲を絶対時刻で指定してください。起動条件の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.4 起動条件の定義」を参照してください。

また，打ち切り時間を設定した場合は，打ち切り時間経過後のイベントジョブをどのような状態として扱うかを指定できます。「強制終了」，「正常終了」，「警告検出終了」，または「異常検出終了」から選べます。デフォルトは「強制終了」です。

これによって，イベントジョブの打ち切り時間経過後にジョブネットを中断または続行できます。

イベント情報の引き継ぎについて

イベントジョブで受信したイベント情報を変数（マクロ変数）として定義しておき，後続ユニットに引き継ぐことができます。イベント情報の引き継ぎについては，「(6) イベントジョブの受信情報の引き継ぎ」を参照してください。

イベントジョブを使ったジョブネットの定義例を紹介します。イベントジョブを使ったジョブネット定義の詳細については，「7.6 イベントジョブ使用時の注意事項」もあわせて参照してください。

なお，メール受信監視ジョブは，JP1/AJS3とプログラムとの連携が必要です。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド」を参照してください。

(1)　JP1イベントの受信を契機に処理を実行する（JP1イベント受信監視ジョブ）

JP1イベントとは，JP1/Baseで管理される，JP1シリーズプログラムで事象が発生するたびに発行されるイベントをいいます。JP1イベントは，エラー，警告，通知などの重大度やメッセージなどの情報を持っているため，エラーや警告イベントの受信や，特定のメッセージの受信を契機に後続ジョブやジョブネットを実行させることができます。また，JP1/Baseのイベント変換機能を使って，JP1シリーズ以外のアプリケーションの終了を契機に後続ジョブやジョブネットを実行させることもできます。

JP1イベント受信監視ジョブを実行する際は，実行前にJP1/Baseイベントサービスを起動しておく必要があります。JP1/BaseイベントサービスのAPI設定は「keep-alive」にしておいてください。起動されていない場合，JP1イベント受信監視ジョブはサービスが起動されるまで「実行中」状態のままとなります。

「hostAからJP1イベントを受信したら，後続ジョブを実行する（ジョブネットを定義するホストをhostBとする）」というジョブネットを，JP1イベント受信監視ジョブを使って定義する例を，次の図に示します。

図2‒69　JP1イベント受信監視ジョブを使ったジョブネットの定義例

JP1イベント受信監視ジョブは，他ホストのジョブネットと連携できます。

hostAでジョブネットにJP1イベント送信ジョブ（イベントID：100）を定義します。hostAで発行したJP1イベントを監視対象とするために，JP1イベント受信監視ジョブの［イベント発行元ホスト名］に「hostA」を設定します。また，hostAからJP1イベントを受信した場合に後続ジョブを実行させるために，［イベントID］には「100」を設定します。

これによって，hostAでジョブネット中のJP1イベント送信ジョブが実行されると，JP1イベントの監視が終了して，後続ジョブが実行されます。

なお，JP1イベント受信監視ジョブを定義した場合，JP1イベント受信監視ジョブが実行されてから実際にJP1イベント受信監視ができる状態になるまでにタイムラグが発生し，この間に発生したJP1イベントは検知できません。この問題を解決するための機能として，実行前のイベント検索があります。

実行前のイベント検索

JP1イベント受信監視ジョブが実際にJP1イベントの受信を監視できる状態になる時点より前に発生したイベントを検索し，該当したイベントがあった場合にそれをイベント発生と見なします。

図2‒70　実行前のイベント検索

(2)　ファイルの更新を契機に処理を実行する（ファイル監視ジョブ）

ファイル更新や新規ファイルの作成などを契機にジョブを実行するジョブネットの定義には，ファイル監視ジョブを使用します。

ファイル監視ジョブで指定できる監視条件を次に示します。

監視条件

監視対象のファイルがどのような状態になったときに条件成立とするのかを指定します。監視条件は，次の四つから設定できます。

指定したファイル名のファイルが作成されたとき

指定したファイル名のファイルが削除されたとき

指定したファイル名のファイルのサイズが変更されたとき

指定したファイル名のファイルの最終書き込み時刻が更新されたとき

補足事項

ファイルの作成を監視条件とした場合に，ファイル監視ジョブが監視を開始した時点で指定した名称のファイルがすでにあったとき，ファイル監視ジョブの監視条件を成立させるかどうかを指定できます。

監視条件は複数指定できます。例えば，ファイルが削除または更新されたら後続ジョブを実行するように定義する場合は，ファイルの削除と最終書き込み時刻変更を指定できます。ただし，ファイルのサイズ変更と最終書き込み時刻変更は同時に指定できません。

監視条件が成立する場合および成立しない場合の詳細については，「7.6.2(1) ファイル監視ジョブで監視する事象」を参照してください。

ファイルの作成，サイズ変更，および最終書き込み時刻変更の監視条件に合致した場合，監視対象のファイルにファイル監視ジョブ以外のプロセスがアクセスしていないかチェックします。これをクローズチェックといいます。

監視条件に合致しても，ファイル監視ジョブ以外のプロセスが監視対象のファイルにアクセスしていた場合は条件成立となりません。その場合，次回の監視間隔に繰り越して監視し，そこでファイル監視ジョブ以外のプロセスのアクセスがなければ条件成立となります。

このクローズチェックをすることで，ファイルコピー中など転送中の監視対象のファイルが条件成立となることを防ぐことができます。

「あるファイル（ファイル名：ファイル1）の書き込み時間を監視し，ファイルが更新されたときに後続ジョブを実行する」というジョブネットを，ファイル監視ジョブを使って定義する例を次の図に示します。

図2‒71　ファイル監視ジョブを使ったジョブネットの定義例

ファイル監視ジョブに監視対象ファイル名と監視条件を設定します。［監視対象ファイル名］にはファイル1のパスを，［監視条件］には［最終書き込み時刻変更］を指定します。

これによって，監視対象のファイルがクローズ（アクセスしているアプリケーションがなくなった）し，最終書き込み時刻が更新された時点でファイル監視ジョブが終了となり，条件成立となります。

(3)　ログファイルの更新を契機に処理を実行する（ログファイル監視ジョブ）

ログファイル監視ジョブは，JP1/Baseのログファイルトラップ機能を使って実行されます。JP1/Baseのログファイルトラップ機能とは，アプリケーションプログラムが出力するログファイルのレコードをJP1イベントに変換して，イベントDBに登録するものです。ログファイル監視ジョブを定義することで，ログファイルの更新を契機にジョブやジョブネットを実行させることができます。JP1/Baseのログファイルトラップ機能については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。また，ログファイル監視ジョブの注意事項については，「7.6.4 ログファイル監視ジョブの注意事項」を参照してください。

ログファイル監視ジョブの動作の概要を次の図に示します。

図2‒72　ログファイル監視ジョブの動作の概要

ログファイル監視ジョブは，監視対象に指定されたホストにあるログファイルに特定のデータが出力されたかを監視します。ログファイル監視ジョブには，監視するログファイル名と監視する文字列を指定します。文字列の指定には正規表現を使うこともできます。正規表現については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」（Windowsの場合）またはUNIXのドキュメント（UNIXの場合）を参照してください。

監視間隔を1〜86,400（単位：秒）で指定できます。監視対象として指定できるログファイルは，テキスト形式のものになります。また，複数のログファイル（最大8件）を監視することもできます。

ログファイル監視ジョブを使った条件の例を次に示します。

「ログファイル（ファイル名：ファイル1）に特定の文字列が含まれたログデータが書き込まれたら，後続ジョブを実行する。」というジョブネットを，ログファイル監視ジョブを使って定義する例を次の図に示します。

図2‒73　ログファイル監視ジョブを使ったジョブネットの定義例

ログファイル監視ジョブにログファイル名と監視する文字列を設定します。［ログファイル名］にはファイル1のパスを，［トラップするデータ］にはこの図のように特定の文字列を指定します。

これによって，ファイル1の文字列に，「"abc"と"def"」，「"ghi"」，「"jkl"」の三つのうちどれか一つでも書き込まれたら，ログファイルからログデータを取り出した時点でログファイル監視ジョブは終了となり，条件成立となって後続ジョブが実行されます。

また，複数のログファイルを監視し，そのうちのどれか一つに特定の文字列が含まれたログデータが書き込まれたら，後続ジョブを実行させることもできます。

(4)　Windowsイベントログの受信を契機に処理を実行する（Windowsイベントログ監視ジョブ）

Windowsイベントログ監視ジョブは，JP1/Baseのイベントログトラップ機能を使って実行されます。JP1/Baseのイベントログトラップ機能とは，WindowsイベントログのレコードをJP1イベントに変換してイベントDBに登録するものです。Windowsイベントログ監視ジョブを定義することで，Windowsイベントログの受信を契機にジョブやジョブネットを実行できます。

JP1/Baseのイベントログトラップ機能，およびイベントログトラップ機能の動作定義については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。また，Windowsイベントログ監視ジョブの注意事項については，「7.6.5 Windowsイベントログ監視ジョブの注意事項」を参照してください。

Windowsイベントログ監視ジョブの動作の概要を次の図に示します。

図2‒74　Windowsイベントログ監視ジョブの動作の概要

Windowsイベントログ監視ジョブで監視できる内容について，次に示します。

ログ種別

指定できるログの種別を次に示します。

アプリケーション

セキュリティ

システム

DNS Server

Directory Service

ファイル複製サービス

任意のログ種別※

注※

任意のログ種別として指定できるログ種別の確認方法は，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

イベントの種別

指定できるイベントの種別を次に示します。

詳細

情報

警告

エラー

重大

成功の監査

失敗の監査

Windowsイベントログ監視ジョブを使ったジョブネットの定義例を次に示します。

「セキュリティシステムでの認証が成功したことを通知するWindowsイベントがWindowsのイベントログに出力されたら，後続ジョブを実行する」というジョブネットを，Windowsイベントログ監視ジョブを使って定義する例を次の図に示します。

図2‒75　Windowsイベントログ監視ジョブを使ったジョブネットの定義例

まず，Windowsイベントログ監視ジョブの実行前に，JP1/Baseの動作定義ファイルにイベントログトラップ機能の動作を設定します。この例の場合，ログ種別は「Security」，属性名（typeの場合）は「Audit_success」です。

Windowsイベントログ監視ジョブには，監視するログ種別とイベントの種類を指定します。［ログ種別］には［セキュリティ］，［イベントの種別］には［成功の監査］を設定します。

これによって，指定したWindowsイベントが出力されてWindowsのイベントログのデータを取り出した時点でWindowsイベントログ監視ジョブは終了となり，条件成立となって後続ジョブが実行されます。

(5)　時間の経過を監視して処理を実行する（実行間隔制御ジョブ）

何分間待ってからジョブを実行する，などのようなジョブネットの定義には，実行間隔制御ジョブを使用します。

「先行ジョブが異常終了したら，10分後にリカバリージョブを実行する」というジョブネットを，実行間隔制御ジョブを使って定義する例を次の図に示します。

図2‒76　実行間隔制御ジョブを使ったジョブネットの定義例

まず，先行ジョブが異常終了してから10分後に次の処理を実行させるため，時間の経過を監視する実行間隔制御ジョブを使用します。実行間隔制御ジョブには，［待ち時間］を「10分」と定義します。また，先行ジョブが異常終了したときに実行させるため，［種別］を［リカバリ］にします。実行間隔制御ジョブの後続ジョブである標準ジョブCも同様に［種別］を［リカバリ］にします。

これによって，標準ジョブAが異常終了した場合，リカバリージョブである実行間隔制御ジョブが10分間の時間経過を監視し，10分経過するとその後続ジョブである標準ジョブCが実行されます。標準ジョブAが正常終了した場合は，標準ジョブBが実行されます。

なお，実行間隔制御ジョブで指定する［待ち時間］は，ジョブが実行される所要時間ではなく，実行間隔制御プロセスでの待ち時間を意味します。通信の状態などによって，指定した待ち時間と誤差が生じる場合があります。

(a)　実行間隔制御ジョブを起動条件に定義する場合

実行間隔制御ジョブを起動条件に定義する場合，実行間隔制御ジョブの実行開始直後に起動条件を成立させるかどうかを選択できます。

実行開始直後に起動条件を成立させる場合は，実行間隔制御ジョブの［開始直後に満了］に［する］を指定します。実行開始直後に起動条件を成立させないで，［待ち時間］に指定した時間を待つ場合は，実行間隔制御ジョブの［開始直後に満了］に［しない］を指定します。

スケジュールルールで「7月1日の0:00から5回処理を実行する」と設定した場合を例にして，それぞれの動作を説明します。

図2‒77　起動条件に実行間隔制御ジョブを定義する例

例1では，［開始直後に満了］に［する］を指定しています。その場合，7月1日0:00に起動条件の監視が始まり，すぐに起動条件が成立してジョブネットの最初の実行が開始されます。その後，待ち時間に指定した10分ごとにジョブネットが実行されます。

例2では，［開始直後に満了］に［しない］を指定しています。その場合，7月1日0:00に起動条件の監視が始まり，待ち時間に指定した10分が経過した0:10にジョブネットの最初の実行が開始されます。その後も，10分ごとにジョブネットが開始されます。

［開始直後に満了］に［しない］を指定する場合は，最初にジョブネットを実行する時刻から待ち時間の分だけ早い時刻を開始時刻に指定する必要があります。

注意事項

［開始直後に満了］は，実行間隔制御ジョブの実行先のJP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agentのバージョンが10-00以降，およびJP1/AJS3 - Viewのバージョンが10-00以降の場合に指定できます。JP1/AJS3 - Managerがバージョン10-00以降で，実行先のJP1/AJS3 - Agentのバージョンが10-00より前の場合は，実行エージェントとして，JP1/AJS3 - Manager上のエージェントであるデフォルト実行エージェント「@SYSTEM」を指定してください。実行先のJP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agentのバージョンが10-00より前の場合，実行間隔制御ジョブは「異常検出終了」状態になります。

JP1/AJS3サービスまたはスケジューラーサービスを強制終了した場合，［開始直後に満了］に［する］を指定していても，次に起動したときには，待ち時間に指定した時間が経過してからジョブネットが実行されます。

(6)　イベントジョブの受信情報の引き継ぎ

イベントジョブで受信したイベント情報を変数（マクロ変数）として定義しておき，後続ユニットに引き継ぐことができます。後続ユニットに引き継ぐ情報を引き継ぎ情報といいます。

後続ユニットでイベント情報を引き継ぐには，イベントジョブ側に情報を引き継ぐためのマクロ変数を定義しておき，後続ユニット側でマクロ変数名を指定します。

イベントジョブ側に定義しておくマクロ変数は，次のように設定します。

マクロ変数の定義

「マクロ変数名:引き継ぎ情報名」

マクロ変数名は，「?AJS2xxxxx?」という形式の64バイト以内の文字列で指定します。xxxxxの部分に指定できる文字列は，A〜Z（大文字の英字），0〜9（アラビア数字），「.（ピリオド）」です。また，「引き継ぎ情報名」に設定できる情報は，イベントジョブで引き継ぐ情報として用意されています。詳細については，「付録B イベントジョブで引き継ぐ情報」を参照してください。

マクロ変数はイベントジョブの後続ユニットの実行先のエージェントホスト上で，コマンドラインに引き継いだ情報を展開した形で実行されます。受信情報を引き継ぐ場合には，その内容を意識して，実行時にコマンドの引数として扱える形の情報を引き継ぐ場合だけ定義してください。

マクロ変数の詳細については，「2.2.6 マクロ変数の使用を検討する」を参照してください。

ここでは，イベントジョブで受信した情報を後続ユニットにどのように引き継ぐかを，後続ユニットとして定義したジョブの種類ごとに説明します。

なお，イベントジョブの受信情報をジョブネット全体で参照する場合には，起動条件を使用してください。起動条件については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.4 起動条件の定義」を参照してください。

(a)　後続に標準ジョブ，HTTP接続ジョブ，またはアクションジョブを定義した場合

イベントジョブの後続ジョブとして標準ジョブ（PCジョブ，UNIXジョブ，フレキシブルジョブ），HTTP接続ジョブ，またはアクションジョブを定義した場合は，コマンドテキスト，スクリプトファイル名，パラメーター名，環境変数など，任意の文字列が設定できる項目でマクロ変数名を指定しておくと，受信したイベント情報をイベントジョブの直後のジョブに引き継げます。

イベントジョブの後続にPCジョブを定義した例を次の図に示します。

図2‒78　イベントジョブの後続にPCジョブを定義した例

この例の場合，JP1イベント受信監視ジョブで受信したイベント情報は，PCジョブAに引き継がれます。PCジョブAの後続ジョブであるPCジョブBには引き継がれません。PCジョブAが異常終了した場合でも，受信情報はPCジョブBには引き継がれません。

(b)　後続にネストジョブネットを定義した場合

イベントジョブの後続ユニットとしてネストジョブネットを定義した場合は，ネストジョブネットでマクロ変数名を指定しておくと，ネストジョブネット中の標準ジョブ（PCジョブ，UNIXジョブ，フレキシブルジョブ），HTTP接続ジョブ，およびアクションジョブに受信したイベント情報を引き継げます。イベントジョブの後続にネストジョブネットを定義した例を次の図に示します。

図2‒79　イベントジョブの後続にネストジョブネットを定義した例

この例の場合，JP1イベント受信監視ジョブで受信したイベント情報は，ネストジョブネットAに定義されているPCジョブX，PCジョブY，およびPCジョブZに引き継がれます。

なお，ネストジョブネット中に同じマクロ変数を定義したイベントジョブがある場合は，ネストジョブネット中のイベントジョブの情報が優先されます。ネストジョブネット中に同じマクロ変数を定義したイベントジョブがある場合の例を次の図に示します。

図2‒80　ネストジョブネット中に同じイベントジョブを定義した例

この例の場合，PCジョブXにはJP1イベント受信監視ジョブ(1)のイベント情報が引き継がれますが，PCジョブYにはJP1イベント受信監視ジョブ(2)の受信情報が引き継がれます。なお，PCジョブZにはJP1イベント受信監視ジョブ(1)のマクロ変数が指定されているため，JP1イベント受信監視ジョブ(1)の受信情報が引き継がれます。

(c)　後続に判定ジョブを定義した場合

イベントジョブの後続ジョブとして判定ジョブを定義した場合は，判定ジョブの従属ジョブにマクロ変数名を指定しておくことで，従属ジョブと判定ジョブの後続ジョブとの両方に受信情報を引き継げます。

イベントジョブの後続に判定ジョブを定義した例を次の図に示します。

図2‒81　イベントジョブの後続に判定ジョブを定義した例

イベントジョブの後続ジョブとして判定ジョブを定義した場合は，判定ジョブの従属ジョブおよび判定ジョブの後続ジョブに受信情報が引き継がれます。したがってこの例の場合，JP1イベント受信ジョブで受信したイベント情報は，判定ジョブの従属ジョブであるPCジョブAと判定ジョブの後続ジョブであるPCジョブBに引き継がれます。

(d)　後続にORジョブを定義した場合

イベントジョブの後続ジョブとしてORジョブを定義した場合は，ORジョブの後続ジョブにマクロ変数名を指定しておくと，ORジョブの後続ジョブに受信情報を引き継げます。

イベントジョブの後続にORジョブを定義した例を次の図に示します。

図2‒82　イベントジョブの後続にORジョブを定義した例

イベントジョブの後続ジョブとしてORジョブを定義した場合は，ORジョブの後続ジョブに受信情報が引き継がれます。この例では，ファイル監視ジョブとJP1イベント受信監視ジョブの二つのイベントジョブでイベントの発生を監視していますが，8:00に発生したJP1イベントを監視しているJP1イベント受信監視ジョブの受信情報がORジョブの後続ジョブに引き継がれます。なお，この場合，ファイル監視ジョブは「計画未実行」状態となります。

注意事項

引き継ぎ情報は，イベントジョブの実行先のエージェントホストと後続ジョブの実行先のエージェントホストが異なる場合でも引き継げます。ホスト間の文字コードが異なる場合は，文字コードが変換されて引き継がれます。ただし，変換する文字コードに該当する文字がない場合は，正しく変換されません。

マクロ変数を後続ジョブのコマンドラインに指定する場合，引き継ぐ情報に空白または「'（シングルクォーテーションマーク）」が含まれていると情報を正しく引き継げません。

コマンドラインには，エスケープシーケンスを含むデータを引き継がないでください。また，空白を含んだデータを引き継いだ場合は，意図しない動作をすることがあるため，マクロ変数を「"（ダブルクォーテーションマーク）」で囲んで定義してください。

引き継ぎ情報をジョブのコマンドラインで使う場合に，例えば「AB"C」のように引き継ぐ情報に「"（ダブルクォーテーションマーク）」が入っているとき，「"（ダブルクォーテーションマーク）」は無視され，「ABC」という形で後続ジョブに引き継がれます。このように，各OSのコマンドラインの制約によってジョブが正しく実行されないことがあります。特殊な文字が入っている情報を引き継ぐ場合には，コマンドラインに直接展開しないで環境変数に引き継ぐようにしてください。なお，「"（ダブルクォーテーションマーク）」を有効にする機能によって，「"（ダブルクォーテーションマーク）」を含む情報を引き継ぐことができます。「"（ダブルクォーテーションマーク）」を有効にする機能については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.3.1(5) 「"（ダブルクォーテーションマーク）」を含むデータをイベントジョブの引き継ぎ情報に使用する」，およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.3.4 「"（ダブルクォーテーションマーク）」を含むデータをイベントジョブの引き継ぎ情報に使用するための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.3.4 「"（ダブルクォーテーションマーク）」を含むデータをイベントジョブの引き継ぎ情報に使用するための設定」（UNIXの場合）を参照してください。ただし，JP1/AJS2 - Manager 06-71以前を使用している場合，この機能は使用できません。

補足事項

複数のイベントジョブに対して後続ジョブが一つだけの場合でも，すべてイベントジョブで受信した情報を後続ジョブに引き継げます。ただし，複数のイベントジョブに同じマクロ変数名が定義されている場合は，受信したイベントジョブの情報が上書きされるため，最後に受信したイベントジョブの情報を参照することになります。

一つのイベントジョブの引き継ぎ情報に，同じ名称のマクロ変数が複数定義された場合，最初に定義された情報が引き継がれます。例えば，「?AJS2111?:EVID」という定義（マクロ変数「?AJS2111?」にイベントIDを引き継ぐように指定）を一つ目に設定し，「?AJS2111?:EVMSG」という定義（マクロ変数「?AJS2111?」にメッセージ情報を引き継ぐように指定）を二つ目に設定した場合，「?AJS2111?」で引き継がれる情報はイベントID（EVID）だけです。

イベントジョブから引き継ぐ情報がない場合，またはイベントジョブが実行されなかった場合，後続ジョブで定義したマクロ変数にはマクロ変数名の文字列が渡されます。例えば，マクロ変数名を「?AJS2111?」と定義している場合は，文字列「?AJS2111?」が渡されます。

JP1イベント受信監視ジョブでは，監視条件として拡張正規表現で使用可能な「(」「)」を用いることで，「(」「)」内に含まれる正規表現に該当する文字列だけを切り出して引き継ぎ情報EVENVn（n:0〜9）として後続ジョブに引き継ぐことができます。例えば，次の定義のJP1イベント受信監視ジョブの実行中に，メッセージ「Event Test」を含むJP1イベントを受信して監視条件成立した場合，後続ジョブで「?AJS2EVENV1?」を指定したときは「Event」，「?AJS2EVENV2?」を指定したときは「Test」という文字列が引き継がれます。

・メッセージ：(.*) (.*)

・引き継ぎ情報：?AJS2EVENV1?:EVENV1，?AJS2EVENV2?:EVENV2

なお，Windows環境で拡張正規表現を使用する場合，JP1/Baseで使用する正規表現として拡張正規表現を指定する必要があります。詳細はJP1/Baseのマニュアルを参照してください。

2.4.5　先行ジョブの終了や事象の発生を契機にJP1イベントを送信する（JP1イベント送信ジョブを使ったジョブネットの定義例）

先行ジョブの終了や事象の発生を契機にJP1イベントを送信するというようなジョブネットの定義には，JP1イベント送信ジョブを使用します。

なお，JP1イベント送信ジョブを実行する際には，事前に送信元ホストと送信先ホストの双方で，JP1/Baseイベントサービスを起動しておく必要があります。

「hostAで，あるジョブ（ジョブA）が異常終了したときにhostBにJP1イベントを送信する。hostBでは，hostAから送信されたJP1イベントを受信すると，異常終了発生時のためのジョブネット（ジョブネットA）を実行する」というジョブネットを定義する例を次の図に示します。

図2‒83　JP1イベント送信ジョブを使ったジョブネットの定義例

hostAには，ジョブAの後続ジョブにJP1イベント送信ジョブを定義します。JP1イベント送信ジョブは，ジョブAが異常終了したときに実行するジョブであるため，ジョブの［種別］を［リカバリ］と設定します。詳細については，「2.4.6 ジョブが異常終了したときに特定の処理を実行する（リカバリーユニットを使ったジョブネットの定義例）」を参照してください。また，ジョブAが異常終了したときにJP1イベントをhostBに送信するため，［イベント送信先ホスト名］を「hostB」と設定します。hostBに送信するJP1イベントIDは，「0000100B」です。このJP1イベントIDは任意に設定できます。

一方，hostBには，ジョブネットAを実行させる起動条件にhostAからのJP1イベントを受信するためのJP1イベント受信監視ジョブを定義します。起動条件については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.4 起動条件の定義」を参照してください。JP1イベント受信監視ジョブには，［イベント発行元ホスト］に「hostA」，［イベントID］に「0000100B」を設定します。

イベントの到達確認

JP1イベント送信ジョブによって指定した送信先ホストにJP1イベントが実際に送信されたかどうか確認できます。送信先ホストへのJP1イベントの到達確認をする際，確認間隔（単位：秒）または確認回数を設定できます。

2.4.6　ジョブが異常終了したときに特定の処理を実行する（リカバリーユニットを使ったジョブネットの定義例）

ジョブが異常終了したときにだけ処理を実行させるジョブネットの定義には，リカバリーユニットを使用します。

リカバリーユニットは，ジョブまたはジョブネットの属性定義で［種別］を［リカバリ］とすることで設定できます。また，リカバリー属性は，すべてのジョブおよびジョブネットに設定できます。

(1)　リカバリージョブを使ったジョブネットの定義例

「在庫チェックを実行して，在庫数が十分であれば受注伝票を作成する。在庫数が不足している場合はジョブを異常終了して発注伝票を作成したあと，受注伝票を作成する」というジョブネットを，リカバリージョブ使って定義する例を次の図に示します。

図2‒84　リカバリージョブを使ったジョブネットの定義例

この例では，「在庫チェック」は，実行の結果，在庫数が不足している場合は戻り値5以上を返すものとします。

まず，「在庫チェック」の終了判定を［しきい値による判定］とし，［異常しきい値］を4とします。つまり，戻り値が4以下ならば正常終了，戻り値が5以上ならば異常終了します。「在庫チェック」が正常終了した場合に次に実行する「受注伝票作成」は，［種別］は［通常］（デフォルト）のままにします。異常終了した場合に実行される「発注伝票作成」は，属性定義の［種別］を［リカバリ］とします。さらに「発注伝票作成」のあとに実行される「受注伝票作成R」も同様に［リカバリ］を設定します。リカバリーユニットの後続ユニットには，リカバリーユニットしか定義できません。

これによって，「在庫チェック」の実行結果，以降のジョブは次のように実行されます。

戻り値が4以下の場合

在庫数が十分であるとして「在庫チェック」は正常終了し，後続ジョブの「受注伝票作成」が実行されます。

戻り値が5以上の場合

在庫数不足として「在庫チェック」は異常終了し，リカバリージョブの「発注伝票作成」が実行されます。さらに「発注伝票作成」が正常終了すると，リカバリージョブの後続ジョブである「受注伝票作成R」が実行されます。

なお，先行ジョブの異常終了によって実行されたリカバリーユニットが正常終了しても，それらが定義されたジョブネット自体は「異常終了」になります。また，リカバリーユニットに先行ジョブが定義されていない場合，それらが実行されることはなく，「未実行終了」となります。

補足事項

ORジョブをリカバリージョブとして定義する場合は，ORジョブの先行ジョブとなるイベントジョブも後続ジョブもリカバリージョブとして定義します。

(2)　一つのリカバリーユニットに複数の先行ジョブを定義した例

一つのリカバリーユニットに対して複数の先行ジョブを定義できます。この場合，複数ある先行ジョブのすべてが異常終了したときにだけリカバリーユニットが実行されます。一つのリカバリージョブに複数の先行ジョブを定義した例を次の図に示します。

図2‒85　複数の先行ジョブを定義した例

この場合，リカバリージョブAは，標準ジョブA，標準ジョブB，および標準ジョブCすべてが異常終了した場合にだけ実行されます。また，リカバリージョブBはリカバリージョブAが正常終了したあとに実行されます。

2.4.7　ルートジョブネットの実行順序を制御する（ジョブネットコネクタを使ったジョブネットの定義例）

次のようなジョブネットを，ジョブネットコネクタを使って定義します。

日次処理のルートジョブネット「jobnetA」を，毎日ジョブ「jobA」のあとに実行する

ルートジョブネット「jobnetA」のあとにジョブ「jobB」を実行する

週次処理のルートジョブネット「jobnetB」を，日曜日だけjobnetAのあとに実行する

なお，ルートジョブネット「jobnetA」および「jobnetB」のスケジュールは，それぞれ日次，週次で実行するように定義済みであるとします。

この場合のジョブネットコネクタの定義例を，次の図に示します。

図2‒86　ジョブネットコネクタの定義例

この場合，まず，ジョブネットコネクタを定義するルートジョブネット「jobnetS」を作成し，「jobA−jobnetA−jobnetB−jobB」の順序で実行するようにジョブフローを作成します。jobnetAおよびjobnetBはルートジョブネットであるため，ジョブネットコネクタを適用します。jobnetAに対応するジョブネットコネクタを「JC1」，jobnetBに対応するジョブネットコネクタを「JC2」とし，「jobA−JC1−JC2−jobB」というジョブフローを定義します。JC1の接続先のジョブネットには「jobnetA」を，JC2の接続先のジョブネットには「jobnetB」を指定します。また，このルートジョブネット「jobnetS」のスケジュールを，1日単位で実行するように設定します。

次に，接続先のジョブネット（jobnetAおよびjobnetB）に，それぞれに対応するジョブネットコネクタ名や実行順序制御方式などの情報を設定します。実行順序制御を「する」とし，jobnetAのジョブネットコネクタ名には「JC1」を，jobnetBには「JC2」を指定します。また，それぞれの実行順序制御方式の設定で，ジョブネットコネクタと同期して実行させるか，非同期で実行するかを選択します。

ジョブネットコネクタを定義したジョブネット，および接続先のジョブネットの定義が完了したら，それぞれを実行登録します。実行登録をすると，接続ルールに従ってそれぞれ同一実行日にある世代が接続関係を結び，定義した実行順序で処理されます。

2.4.8　異なるジョブネットにあるユニット同士の実行順序を制御する（待ち合わせ条件を使ったジョブネットの定義例）

(1)　異なるジョブネットにあるユニット同士を連携する

異なるジョブネットにあるユニット同士の実行順序を制御するには，待ち合わせ条件を使用してユニットを定義します。

次のようなジョブネットを，待ち合わせ条件を使って定義することを想定します。

集計処理をするルートジョブネット「集計処理」は，「ジョブ1」「ジョブ2」「ジョブ3」の順に実行する。

「ジョブ2」の実行には，ルートジョブネット「業務A」とルートジョブネット「業務B」の出力するデータが必要となるため，「ジョブ2」はルートジョブネット「業務A」および「業務B」の実行終了後に実行する。

なお，「業務A」および「業務B」は，1日1回，月曜日〜金曜日に実行するように定義済みであるとします。

このようなジョブネットを，待ち合わせ条件を使って定義する例を，次の図に示します。

図2‒87　待ち合わせ条件を使用したユニットの定義例

この例の場合，まず，集計処理をするルートジョブネット「集計処理」を作成し，「ジョブ1−ジョブ2−ジョブ3」の順序で実行するようにジョブを定義します。ジョブ2は「業務A」および「業務B」の実行終了後に実行を開始する必要があるため，ジョブ2には待ち合わせ条件を定義します。待ち合わせ対象ユニットには「業務A」および「業務B」を，待ち合わせ方法には「AND」を指定します。待ち合わせ対象ユニットに実行予定世代がない場合の設定は，運用に合わせて決定します。

次に，「集計処理」のスケジュールを定義します。「集計処理」は「業務A」および「業務B」と同じ日に実行する必要があるため，スケジュールルールは「業務A」および「業務B」に合わせて定義します。この例の場合，「業務A」および「業務B」は月曜日〜金曜日に実行するように定義されているため，「集計処理」も月曜日〜金曜日に実行するように定義します。

ユニットの定義，待ち合わせ条件の設定，およびスケジュールの定義が完了したら，「業務A」，「業務B」，および「集計処理」を実行登録します。実行登録すると，ジョブ2は「業務A」および「業務B」が実行終了するのを待ち合わせ，「業務A」および「業務B」が実行終了すると実行を開始します。

実行開始後の待ち合わせ条件付きユニット，および待ち合わせ対象ユニットの運用方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　8.3 待ち合わせ条件に関する運用方法」を参照してください。

(2)　ジョブフローに繰り返し処理を組み込む（起動条件と待ち合わせ条件を組み合わせた定義例）

繰り返し処理を行うユニットをジョブフローに組み込むには，起動条件と待ち合わせ条件を組み合わせてユニットを定義します。

次のような業務を，待ち合わせ条件を使って定義することを想定します。

データの集計処理業務を，ルートジョブネット「集計処理」として定義する。ルートジョブネット「集計処理」は，18:00から1時間おきに6回実行する。

集計したデータを整理する業務を，ルートジョブネット「データ整理」として定義する。ルートジョブネット「データ整理」は，6回の集計業務が正常終了しているかどうかに関係なく，実行する。

なお，スケジュールはそれぞれのルートジョブネットで定義済みであるとします。

このような業務を，起動条件と待ち合わせ条件を使って定義する例を，次の図に示します。

図2‒88　起動条件と待ち合わせ条件を組み合わせたユニットの定義例

この例の場合，まず，ルートジョブネット「集計処理」を定義します。「集計処理」で実行するジョブを定義したあと，ルートジョブネットが一定間隔で実行するように設定します。設定手順を次に示します。

起動条件を作成し，実行間隔制御ジョブを定義する。

実行間隔制御ジョブの［待ち時間］に60分を設定する。

スケジュールルールを作成し，次のように定義する。

［開始時刻］：絶対時刻で18:00

［起動条件］：使用する

［起動条件の有効範囲］の［回数］：6回

次に，ルートジョブネット「データ整理」を定義します。「データ整理」で実行するジョブを定義したあと，「集計処理」の実行終了を待ち合わせるために，待ち合わせ条件を定義します。待ち合わせ条件の設定項目を次に示します。

［待ち合わせ対象ユニット］：集計処理

［実行世代に異常終了がある場合］：実行を開始する

ユニットの定義，スケジュールの定義，および待ち合わせ条件の設定が完了したら，「集計処理」および「データ整理」を実行登録します。実行登録すると，「集計処理」は18:00から1時間おきに6回実行します。「集計処理」のすべての実行世代が実行終了すると，実行世代が異常終了したかどうかに関係なく，「データ整理」が実行を開始します。

実行開始後の待ち合わせ条件付きユニット，および待ち合わせ対象ユニットの運用方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　8.3 待ち合わせ条件に関する運用方法」を参照してください。

2.4.9　動的に変わる情報を後続ユニットに引き継ぐ（引き継ぎ情報設定ジョブを使ったジョブネットの定義例）

動的に変化する情報を使った処理を実行させるようなジョブネットの定義には，引き継ぎ情報設定ジョブを使用します。

引き継ぎ情報設定ジョブでは，先行ジョブの標準出力ファイルから必要な情報を切り出してグローバルマクロ変数に設定し，後続ユニットへ引き継ぎます。グローバルマクロ変数とは，マクロ変数の一種で，引き継ぎ情報設定ジョブによって設定されるマクロ変数のことです。マクロ変数の詳細については，「2.2.6 マクロ変数の使用を検討する」を参照してください。

引き継ぎ情報設定ジョブを使用した情報の引き継ぎの例を次に示します。

図2‒89　引き継ぎ情報設定ジョブを使用した情報の引き継ぎ例

各ユニットは，次のように定義されているものとします。

PCジョブA

実行ファイル名：日付を標準出力に出力するバッチファイル

標準出力ファイル名：ファイル名

引き継ぎ情報設定ジョブ

正規表現：「DATE=(.*)」

出力マクロ変数：「?AJS2FILEDATE?」

ログファイル監視ジョブ

ログファイル名：「?AJS2FILEDATE?.txt」

トラップデータ：「Error」

PCジョブB

実行ファイル名：エラー対処のバッチファイル

PCジョブAおよびPCジョブBの実行ファイル名に指定するバッチファイルは，ジョブ実行前に作成しておく必要があります。

このジョブネットを実行すると，次のように実行されます。

PCジョブAが，日付情報を標準出力ファイルに出力する。

標準出力ファイルに「DATE=20XX1010」と出力されます。

引き継ぎ情報設定ジョブが，PCジョブAが出力した標準出力ファイルから日付部分を切り出す。

マクロ変数「?AJS2FILEDATE?」に「20XX1010」が設定されます。

ログファイル監視ジョブが，ファイルを監視する。

「20XX1010.txt」という名前のファイルに「Error」という文字列が書き込まれたら，条件が成立します。

PCジョブBが，エラー対処の処理を実行する。

(1)　定義方法

引き継ぎ情報設定ジョブを使用するための，先行ジョブ，引き継ぎ情報設定ジョブ，および後続ユニットの定義方法について説明します。

(a)　引き継ぎ情報設定ジョブの先行ジョブ

引き継ぎ情報設定ジョブの先行ジョブは，次の条件をすべて満たしている必要があります。

先行ジョブが一つ以上ある

先行ジョブのうち，次の条件をすべて満たすものが一つだけある

PCジョブ※1，UNIXジョブ※1，フレキシブルジョブ※2，HTTP接続ジョブ，およびカスタムジョブのどれか

標準出力ファイル名に，ファイル名または「$JP1AJS2_JPQSTDOUTTEMP$」の指定がある※3，※4

実行したときに結果を標準出力ファイルに出力する

注※1

キューレスジョブを除きます。

注※2

フレキシブルジョブの後続の引き継ぎ情報設定ジョブが引き継げる標準出力ファイルの内容は，4,096バイトまでです。4,096バイトを超える値を出力しても，使用できるのは4,096バイト分までです。4,096バイトの制限は，中継エージェントおよび宛先エージェントの両方で実施します。このため，中継エージェントと宛先エージェントの両方の文字コードで，4,096バイト以内となるようにしてください。なお，4,096バイトから4,097バイト目のデータがマルチバイト文字の場合は，「?」に置き換えられます。

注※3

ジョブの標準出力ファイルをエージェントホストに残したい場合は，ファイル名を指定します。指定したファイルがマネージャーホストに転送されても，エージェントホストに残ります。

ジョブの標準出力ファイルをエージェントホストに残す必要がない場合は，「$JP1AJS2_JPQSTDOUTTEMP$」を指定します。この場合，標準出力ファイルは，エージェントホストの一時ファイルに出力され，マネージャーホストに転送されます。追加書きを指定しても無効です。マネージャーホストに転送されたファイルのファイル名は，ajsshowコマンドの-iオプションに2バイトフォーマット指示子の「%so」を指定すると確認できます。

注※4

フレキシブルジョブの場合，「$JP1AJS2_JPQSTDOUTTEMP$」の指定は不要です。

注意事項

引き継ぎ情報設定ジョブを判定ジョブの従属ジョブとして定義した場合は，判定ジョブの先行ジョブが引き継ぎ情報設定ジョブの先行ジョブとして扱われます。そのため，判定ジョブの先行ジョブに標準出力ファイル名の指定が必要です。

ファイル受信制限の設定によって標準出力ファイルの受信処理が中止された場合，標準出力ファイルが完全に作成されません。このような場合，不完全な標準出力ファイルでも引き継ぎ情報設定ジョブで情報が切り出せるかどうか確認してください。なお，JP1/AJS3を新規インストールした場合，5メガバイトを越えるデータを破棄するように設定されます。この設定によって情報の切り出しに失敗する場合は，環境設定パラメーターLimitReceiveFileSizeの値を適切に設定してください。

ファイル送信制限の設定によって標準出力ファイルの送信処理が中止された場合，標準出力ファイルが完全に作成されません。このような場合，不完全な標準出力ファイルでも引き継ぎ情報設定ジョブで情報が切り出せるかどうか確認してください。なお，JP1/AJS3を新規インストールした場合，3メガバイトを超えるデータを破棄するように設定されます。この設定によって情報の切り出しに失敗する場合は，環境設定パラメーターLimitSendFileSizeの値を適切に設定してください。

(b)　引き継ぎ情報設定ジョブ

引き継ぎ情報設定ジョブには，次の指定をします。

正規表現

先行ジョブが出力した標準出力ファイルから必要な情報を切り出すための，正規表現を指定します。

出力マクロ変数

正規表現に従って切り出した情報を設定する，マクロ変数名を指定します。

先行ジョブが出力した標準出力ファイルのどの行にも正規表現が一致しない場合，出力マクロ変数にはNULL文字列が設定されます。

引き継ぎ情報設定ジョブが実行終了したときの戻り値を，次の表に示します。

表2‒19　引き継ぎ情報設定ジョブの戻り値

先行ジョブの戻り値

引き継ぎ情報設定ジョブの戻り値

条件

0

0

すべての正規表現が一致した場合

1

一致しない正規表現が一つ以上あった場合

20以上

その他のエラーが発生した場合

0以外

先行ジョブの戻り値

環境設定パラメーターPassingInfoUsePreRcが「1」の場合

0

環境設定パラメーターPassingInfoUsePreRcに「0」を設定し，かつ，すべての正規表現が一致した場合

1

環境設定パラメーターPassingInfoUsePreRcに「0」を設定し，かつ，一致しない正規表現が一つ以上あった場合

20以上

環境設定パラメーターPassingInfoUsePreRcに「0」を設定し，かつ，その他のエラーが発生した場合

一致しない正規表現があっても後続ユニットの実行を継続したい場合は，次に示す方法で対処してください。

環境設定パラメーターPassingInfoUsePreRcが「0」の場合

引き継ぎ情報設定ジョブの異常しきい値に「1」に設定してください。

環境設定パラメーターPassingInfoUsePreRcが「1」の場合

先行ジョブの戻り値が0になるようにして，引き継ぎ情報設定ジョブの異常しきい値を「1」に設定してください。

実行終了した引き継ぎ情報設定ジョブを再実行すると，出力マクロ変数には，再実行時の標準出力ファイルおよび正規表現に従って切り出した情報が再設定されます。

引き継ぎ情報設定ジョブで指定した正規表現は，使用する正規表現をJP1/Baseで拡張しているかどうかに関係なく，拡張正規表現として扱われます。拡張正規表現の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の，拡張正規表現について記載されている個所を参照してください。

拡張正規表現の指定方法を次に示します。

切り出したい部分を「(」と「)」で囲む。

「.（ピリオド）」は，改行文字以外の任意の1文字を意味する。

「$」は，末尾指定（後方一致）を意味する。

注意事項

複数組の「(」および「)」を指定した場合は，いちばん左の組での指定と一致する文字列が切り出されます。

「(」および「)」を指定しない場合は，拡張正規表現全体と一致する文字列が切り出されます。

行単位に，指定した拡張正規表現で切り出します。複数行にわたる切り出しはできません。

「(」に対応する「)」がないなど，文法が正しくない拡張正規表現を指定した場合，引き継ぎ情報設定ジョブは異常終了します。

標準出力ファイルの1行当たりの長さは，最大1,024バイトです。1,024バイトを超える行に対して切り出し処理を実行すると，引き継ぎ情報設定ジョブが異常終了します。

拡張正規表現に一致する文字列が複数ある場合，ファイルの先頭から最初に一致した文字列を切り出します。

拡張正規表現で切り出される情報の例を，次の表に示します。

表2‒20　拡張正規表現の指定例

切り出し対象の

文字列

パターン

拡張正規表現

切り出される情報

abcdefghi

一組の「(」「)」を指定

abc(...)ghi

def

複数組の「(」「)」を指定

abc(.)(.)(.)ghi

d

「(」「)」を指定しない

...$

ghi

(c)　引き継ぎ情報設定ジョブの後続ユニット

引き継ぎ情報設定ジョブの出力マクロ変数に指定した，マクロ変数名を指定します。

(2)　引き継ぎ情報の有効範囲

引き継ぎ情報の有効範囲は，ルートジョブネット配下です。ただし，引き継ぎ情報設定ジョブで切り出した引き継ぎ情報がマクロ変数に設定されるのは，引き継ぎ情報設定ジョブの実行後です。引き継ぎ情報設定ジョブの実行前は，マクロ変数に設定された値を参照できません。引き継ぎ情報設定ジョブが設定したマクロ変数は，ジョブの再実行時にもそのまま使用されます。

次の条件を例に，実行したジョブとマクロ変数の値について説明します。

ジョブAおよびジョブBに，マクロ変数「?AJS2PRM?」を定義

引き継ぎ情報設定ジョブに，「?AJS2PRM?」に「PARAM」を指定

図2‒90　引き継ぎ情報設定ジョブの例

この図の場合で，実行したジョブとその時点でのマクロ変数の値について次の表に示します。

表2‒21　実行したジョブとマクロ変数の値

実行したジョブ

マクロ変数の値

ジョブA

?AJS2PRM?

引き継ぎ情報設定ジョブ

−

ジョブB

PARAM

ジョブA（再実行）

PARAM

(3)　引き継ぎ結果の参照

引き継ぎ情報設定ジョブが含まれるジョブネットの定義によって，引き継ぎ結果の参照可否が異なります。

引き継ぎ結果の確認方法については，「2.2.6(2) マクロ変数の確認」を参照してください。

引き継ぎ結果の参照可否について説明します。

(a)　関連線がない

引き継ぎ情報設定ジョブと関連線がないジョブの場合，引き継ぎ情報設定ジョブが先に実行されていれば参照できます。

図2‒91　関連線がない例

この図の場合の，引き継ぎ結果の参照可否について次の表に示します。

表2‒22　関連線がない場合の参照可否

ジョブ

引き継ぎ結果の参照可否

ジョブA

引き継ぎ情報設定ジョブが先に実行されていれば，参照できる。再実行時も同様。

引き継ぎ情報設定ジョブがあとで実行された場合は，参照できない。

ジョブB

引き継ぎ情報設定ジョブが先に実行されていれば，参照できる。再実行時も同様。

引き継ぎ情報設定ジョブがあとで実行された場合は，参照できない。

ジョブC

ルートジョブネット実行時は参照できない。

ジョブCの再実行時は参照できる。

(b)　ネストジョブネット

ネストジョブネット中の引き継ぎ情報設定ジョブの引き継ぎ結果は，ルートジョブネット中のジョブでも参照できます。

図2‒92　ネストジョブネットの例

この図の場合の，引き継ぎ結果の参照可否について次の表に示します。

表2‒23　ネストジョブネットの場合の参照可否

ジョブ

引き継ぎ結果の参照可否

ジョブA

ルートジョブネット実行時は参照できない。

ジョブAの再実行時は参照できる。

ジョブB

参照できる。

ジョブC

ルートジョブネット実行時は参照できない。

ジョブCの再実行時は参照できる。

ジョブD

参照できる。

(c)　リモートジョブネット

リモートジョブネットを含むジョブネットに引き継ぎ情報設定ジョブを定義している場合の，引き継ぎ結果の参照可否について説明します。

ルートリモートジョブネットの場合

ルートリモートジョブネットに引き継ぎ情報設定ジョブがある場合，ルートリモートジョブネット内で引き継ぎ結果を参照できます。

図2‒93　ルートリモートジョブネットの例

この図の場合の，引き継ぎ結果の参照可否について次の表に示します。

表2‒24　ルートリモートジョブネットの場合の参照可否

ジョブ

引き継ぎ結果の参照可否

ジョブA

ルートジョブネット実行時は参照できない。

ジョブAの再実行時は参照できる。

ジョブB

参照できる。

ネストリモートジョブネットの場合（ルートジョブネット中に引き継ぎ情報設定ジョブがある）

ルートジョブネット中に引き継ぎ情報設定ジョブがある場合，ルートジョブネット内のジョブだけ引き継ぎ結果を参照できます。ネストリモートジョブネット内のジョブでは参照できません。

図2‒94　ネストリモートジョブネット（ルートジョブネット中に引き継ぎ情報設定ジョブがある）の例

この図の場合の，引き継ぎ結果の参照可否について次の表に示します。

表2‒25　ネストリモートジョブネット（ルートジョブネット中に引き継ぎ情報設定ジョブがある）の場合の参照可否

ジョブ

引き継ぎ結果の参照可否

ジョブA

ルートジョブネット実行時は参照できない。

ジョブAの再実行時は参照できる。

ジョブB

参照できる。

ジョブC

参照できない。

ジョブD

参照できない。

ネストリモートジョブネットの場合（ネストリモートジョブネット中に引き継ぎ情報設定ジョブがある）

ネストリモートジョブネット中に引き継ぎ情報設定ジョブがある場合，ネストリモートジョブネット内のジョブだけ引き継ぎ結果を参照できます。ルートジョブネット内のジョブでは参照できません。

図2‒95　ネストリモートジョブネット（ネストリモートジョブネット中に引き継ぎ情報設定ジョブがある）の例

この図の場合の，引き継ぎ結果の参照可否について次の表に示します。

表2‒26　ネストリモートジョブネット（ネストリモートジョブネット中に引き継ぎ情報設定ジョブがある）の場合の参照可否

ジョブ

引き継ぎ結果の参照可否

ジョブA

参照できない。

ジョブB

参照できない。

ジョブC

ルートジョブネット実行時は参照できない。

ジョブCの再実行時は参照できる。ただし，ネストリモートジョブネットを再実行した場合は，再実行後でも参照できない。

ジョブD

参照できる。

(d)　ジョブネットコネクタ

ジョブネットコネクタを定義しているジョブネットまたは接続先ジョブネットで定義した引き継ぎ情報設定ジョブの引き継ぎ結果は，引き継ぎ情報設定ジョブがある側のジョブネットだけ参照できます。

ジョブネットコネクタを定義しているジョブネットに引き継ぎ情報設定ジョブがある場合

ジョブネットコネクタを定義しているジョブネットだけ引き継ぎ結果を参照できます。

図2‒96　ジョブネットコネクタを定義しているジョブネットに引き継ぎ情報設定ジョブがある例

この図の場合の，引き継ぎ結果の参照可否について次の表に示します。

表2‒27　ジョブネットコネクタを定義しているジョブネットに引き継ぎ情報設定ジョブがある場合の参照可否

ジョブ

引き継ぎ結果の参照可否

ジョブA

ルートジョブネット実行時は参照できない。

ジョブAの再実行時は参照できる。

ジョブB

参照できる。

ジョブC

参照できない。

ジョブD

参照できない。

接続先のジョブネットに引き継ぎ情報設定ジョブがある場合

接続先のジョブネットだけ引き継ぎ結果を参照できます。

図2‒97　ジョブネットコネクタの接続先ジョブネットに引き継ぎ情報設定ジョブがある例

この図の場合の，引き継ぎ結果の参照可否について次の表に示します。

表2‒28　ジョブネットコネクタの接続先ジョブネットに引き継ぎ情報設定ジョブがある場合の参照可否

ジョブ

引き継ぎ結果の参照可否

ジョブA

参照できない。

ジョブB

参照できない。

ジョブC

ルートジョブネット実行時は参照できない。

ジョブCの再実行時は参照できる。

ジョブD

参照できる。

(e)　待ち合わせ条件

待ち合わせ条件付きユニットと，その待ち合わせ対象ユニットが別のルートジョブネット配下にある場合，引き継ぎ結果はそれぞれのルートジョブネット配下だけ参照できます。

図2‒98　待ち合わせ条件を使用した例

この図の場合の，引き継ぎ結果の参照可否について次の表に示します。

表2‒29　引き継ぎ情報設定ジョブAの引き継ぎ結果の参照可否

ジョブ

引き継ぎ結果の参照可否

ジョブA

ルートジョブネットA実行時は参照できない。

ジョブAの再実行時は参照できる。

ジョブB

参照できる。

ジョブC

参照できない。

ジョブD

参照できない。

ジョブE

参照できない。

表2‒30　引き継ぎ情報設定ジョブBの引き継ぎ結果の参照可否

ジョブ

引き継ぎ結果の参照可否

ジョブA

参照できない。

ジョブB

参照できない。

ジョブC

ルートジョブネットB実行時は参照できない。

ジョブCの再実行時は参照できる。

ジョブD

参照できる。

ジョブE

参照できる。

(4)　注意事項

引き継ぎ情報設定ジョブを使用する場合の注意事項を，次に示します。

引き継ぎ情報設定ジョブを，JP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50より前の環境にコピーして使用した場合，引き継ぎ情報設定ジョブの実行時にエラーになります。

引き継ぎ情報設定ジョブには，実行エージェントを指定できません。実行登録されたマネージャーホストのデフォルト実行エージェント「@SYSTEM」で実行されます。リモートジョブネット配下の引き継ぎ情報設定ジョブは，そのリモートジョブネットの転送先ホスト上のデフォルト実行エージェントで実行されます。

一つのルートジョブネット配下に，同じ名称のマクロ変数を指定した引き継ぎ情報設定ジョブが複数ある場合，あとから実行した引き継ぎ情報設定ジョブの引き継ぎ情報が有効です。

引き継ぎ情報設定ジョブを使用する場合は，ジョブが出力したデータが結果ファイルに出力されないことを防止するための設定を有効にしてください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.26 ジョブが出力したデータが結果ファイルに出力されないことを防止するための設定」を参照してください。

2.4.10　クラウド環境でジョブを実行する（フレキシブルジョブを使ったジョブネットの定義例）

クラウド上のホスト名やIPアドレスが固定されていない環境でジョブを実行させるジョブネットの定義には，フレキシブルジョブを使用します。フレキシブルジョブを使用すると，マネージャーホストで直接管理していないエージェントホストで処理を実行できます。そのため，次のようにオートスケール環境でジョブを実行する場合に有効です。

ロードバランサーを利用して，ジョブの実行先エージェントを振り分ける場合

同一のジョブを，オートスケール環境にあるすべての実行エージェントで一斉に実行する場合

ただし，フレキシブルジョブは次のような場合に利用することを推奨します。

ホスト名やIPアドレスが固定されていない環境でジョブを実行する場合

ホスト名やIPアドレスが固定されている場合，PCジョブやUNIXジョブの使用を推奨します。

実行に失敗してもエラーの要因分析が不要で，再実行すればよいジョブを実行する場合

フレキシブルジョブは，オートスケール環境ではスケールインによって宛先エージェントが削除されて実行に失敗することがあり，エラーの要因分析が困難です。したがって，オートスケール環境で実行する処理は，実行に失敗してもエラーの要因分析が不要で，再実行すればよい処理とすることを推奨します。

ロードバランサーを利用したフレキシブルジョブの定義例を次の図に示します。なお，フレキシブルジョブを実行する場合のシステム構成や検討事項などについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.9 クラウド環境でのジョブ実行について検討する」を参照してください。また，フレキシブルジョブを一斉実行する場合の定義例については，「2.4.11 一つのジョブを複数の実行エージェントで一斉に実行する（フレキシブルジョブを使ったジョブネットの定義例）」を参照してください。

図2‒99　ロードバランサーを利用したフレキシブルジョブの定義例

この図では，次のようなジョブネットを定義しています。

中継エージェント（AGT1）でジョブの実行要求を中継する。

ジョブをロードバランサー（LB1）で振り分け，宛先エージェントで実行する。

フレキシブルジョブ使用時の注意事項については，「7.8 フレキシブルジョブ使用時の注意事項」を参照してください。

フレキシブルジョブを実行する場合に必要な設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　21.3 フレキシブルジョブを実行するための設定」を参照してください。

2.4.11　一つのジョブを複数の実行エージェントで一斉に実行する（フレキシブルジョブを使ったジョブネットの定義例）

一つのジョブを複数の実行エージェントで一斉に実行する機能を一斉実行と呼びます。一斉実行するジョブネットの定義には，フレキシブルジョブを使用します。

フレキシブルジョブの一斉実行を使用すると，複数の実行エージェントに同じ処理を実行させたい場合に，一つのジョブを定義するだけで済みます。また，実行エージェントを追加・削除した場合，ジョブを一斉に配信するエージェント（一斉配信エージェント）が自動で配信する範囲を拡張・縮小するため，ジョブを追加・削除する必要がありません。

フレキシブルジョブの一斉実行を使ったジョブネットを定義する例を次の図に示します。なお，フレキシブルジョブを実行する場合のシステム構成や検討事項などについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.9 クラウド環境でのジョブ実行について検討する」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.10 ジョブの一斉実行について検討する」を参照してください。

図2‒100　フレキシブルジョブの一斉実行を使ったジョブネットの定義例

この図では，次のようなジョブネットを定義しています。

中継エージェント（AGT1）でジョブの実行要求を中継する。

一斉配信エージェント（BCAGT）でジョブを一斉に配信する。

クラウド環境にある複数の宛先エージェントでジョブを実行する。

フレキシブルジョブの一斉実行を使用する場合，宛先エージェントがオートスケールによって追加・削除されたときでも，ジョブを追加・削除する必要はありません。また，セットアップ済みのマシンイメージを基にオートスケールで宛先エージェントを複製させれば，宛先エージェントをセットアップする必要はありません。

同期モードと非同期モードについて

フレキシブルジョブの一斉実行では，同期モードで実行するか，非同期モードで実行するかによって，後続ジョブの処理のタイミングを選べます。同期モードと非同期モードについて次に説明します。

同期モード

一斉配信エージェントがすべての宛先エージェントから実行完了の通知を受け取ったあと，後続ジョブを実行します。

非同期モード

一斉配信エージェントがすべての宛先エージェントへの実行要求を完了した時点で，後続ジョブを実行します。

フレキシブルジョブの一斉実行使用時の注意事項については，「7.8 フレキシブルジョブ使用時の注意事項」を参照してください。

一斉実行を使用する場合に必要な設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　21.3.2 ジョブを一斉実行する場合の設定手順」を参照してください。

2.4.12　Web上の業務システムと連携する（HTTP接続ジョブを使ったジョブネットの定義例）

JP1/AJS3で構築された業務システムとWeb上の業務システムとを連携させるジョブネットの定義には，HTTP接続ジョブを使用します。

HTTP接続ジョブを使用すると，HTTPプロトコルでリクエストの送信およびレスポンスの受信ができます。クラウド上やWebサーバ上で公開されているWeb API（例えばREST API）を，JP1/AJS3で呼び出すことができます。

(1)　HTTP接続ジョブを使ったジョブネットの定義例

「Web上に公開されているWeb APIから業務データを取得し，資料を作成する」というジョブネットを，HTTP接続ジョブを使って定義する例を次の図に示します。

図2‒101　HTTP接続ジョブを使ったジョブネットの定義例

(2)　HTTP接続ジョブの定義内容

HTTP接続ジョブ固有の定義項目について説明します。

HTTP接続ジョブでは，HTTPリクエストを送信するために，リクエスト種別やリクエスト情報を記載するファイルを定義します。

HTTPリクエストの送信に使用する定義項目を次の表に示します。

表2‒31　HTTPリクエストの送信に使用する定義項目

項番

定義項目

内容

1

リクエスト種別

Web APIへのリクエスト種別を指定します。指定できるリクエスト種別を次に示します。

GET（取得）

POST（追加）

PUT（更新）

DELETE（削除）

2

接続設定ファイル名

Web APIを呼び出すためのHTTP接続に関する情報を設定した接続設定ファイルの名称を指定します。

3

送信情報ファイル名

Web APIを呼び出すHTTPリクエスト情報を設定した送信情報ファイルの名称を指定します。

また，HTTPレスポンスを受信するためには，受信データを記述するファイル名や受信データの格納方式を定義します。

HTTPレスポンスの受信に使用する定義項目を次の表に示します。

表2‒32　HTTPレスポンスの受信に使用する定義項目

項番

定義項目

内容

1

ステータス格納ファイル名

Web APIから取得した受信データのHTTPステータスコードを記述させるステータス格納ファイルの名称を指定します。

2

受信データ格納方式

Web APIから取得した受信データのヘッダーとボディを同じファイルに出力するか，別のファイルに出力するかを指定します。

ヘッダーとボディを同じファイルに出力する場合，受信データのボディ部分も受信ヘッダー格納ファイルに記述されます。

3

受信ヘッダー格納ファイル名

Web APIから取得した受信データのヘッダー部分を記述させる受信ヘッダー格納ファイルの名称を指定します。

4

受信ボディ格納ファイル名

Web APIから取得した受信データのボディ部分を記述させる受信ボディ格納ファイルの名称を指定します。

HTTP接続ジョブで使用するファイルについては，「付録C HTTP接続ジョブで使用するファイル」を参照してください。

(3)　HTTP接続ジョブが設定するHTTPヘッダー

HTTP接続ジョブでは，リクエスト種別に応じてHTTPヘッダーが自動的に設定されます。自動的に設定されるHTTPヘッダーを次の表に示します。

表2‒33　HTTP接続ジョブが設定するHTTPヘッダー

項番

リクエスト種別

HTTPヘッダー

設定内容

1

GET

User-Agent

「JP1/AJS3 11-00 HTTP Connection Job」固定です。

2

Host

接続設定ファイルで指定した内容を基に，接続先のホスト名およびポート番号を設定します。

3

Accept

「*/*」固定です。

4

POST

PUT

DELETE

User-Agent

「JP1/AJS3 11-00 HTTP Connection Job」固定です。

5

Host

接続設定ファイルで指定した内容を基に，接続先のホスト名およびポート番号を設定します。

6

Accept

「*/*」固定です。

7

Content-Length

HTTPボディのデータサイズを算出し，設定します。

送信情報ファイルが指定されていない，または送信情報ファイルの中身が存在しない場合は，このヘッダーは設定されません。

8

Expect

次の条件をどちらも満たす場合に，「100-continue」を設定します。

接続設定ファイルで指定しているHTTPバージョンが，1.1の場合

送信情報ファイルが指定されていて，かつ送信情報ファイルにリクエスト情報が記載されている場合

HTTP接続ジョブで自動的に設定するHTTPヘッダーに追加でヘッダーを設定したい場合は，接続設定ファイルの「Header=追加ヘッダー」で指定します。詳細については，「付録C.1 接続設定ファイル」を参照してください。

(4)　HTTP接続ジョブのセキュリティ対策について

HTTP接続ジョブで使用するHTTPS通信とサーバ認証について説明します。

(a)　HTTPS通信

HTTP接続ジョブは，HTTPS通信ができます。HTTP接続ジョブのHTTPSの対応について，次の表に示します。

表2‒34　HTTP接続ジョブのHTTPSの対応について

項番

項目

内容

1

通信プロトコル

TLSv1.0，TLSv1.1およびTLSv1.2に対応しています。

2

サーバ認証

対応しています。

3

クライアント認証

対応していません。

4

ホスト名確認

対応しています。

接続設定ファイルのURLに指定されたホスト名と，サーバから返却されたサーバ証明書に含まれるCN（Common Name）またはSAN（subject Alt Name）が一致するかどうかを検証します。

5

証明書失効リスト確認

対応しています。

証明書の失効リストを確認する場合，接続設定ファイルで証明書失効リストファイル名を指定する必要があります。

接続設定ファイルの詳細については，「付録C.1 接続設定ファイル」を参照してください。

(b)　サーバ認証

サーバ認証には，Basic認証を使用できます。

また，接続設定ファイルの追加ヘッダーを設定すれば，Basic認証以外の認証方式も使用できます。

接続設定ファイルの詳細については，「付録C.1 接続設定ファイル」を参照してください。

(5)　HTTP接続ジョブの出力情報

ジョブの実行終了時に，HTTP接続ジョブが標準出力ファイルに出力する情報を次に示します。

Http-Status-Code=HTTPステータスの値※1
Http-Status-File=ステータス格納ファイル名
Http-Response-Header=受信ヘッダー格納ファイル名
Http-Response-Body=受信ボディ格納ファイル名※2

注※1

HTTPステータスコードが1以上の場合は，HTTPステータスが出力されます。HTTPステータスコードが0以下の場合は，JP1/AJS3が設定する保守情報を出力します。

注※2

HTTP接続ジョブの定義項目の受信データ格納方式で，ヘッダーとボディを同じファイルに出力すると指定した場合，「Http-Response-Body=」だけ出力され，「受信ボディ格納ファイル名」は出力されません。

補足事項

標準出力ファイルに出力した情報は，引き継ぎ情報設定ジョブを使用し，後続ジョブに任意の情報を引き継くことができます。

HTTP接続ジョブが標準出力ファイルに出力する情報は，終了コードに関係なく必ず4行出力されます。HTTP接続ジョブが異常終了すると，値（「=」以降の値）が出力されない場合があります。

(6)　注意事項

HTTP接続ジョブが実行ホストとして指定できるマネージャーホストおよびエージェントホストのOSは，WindowsとLinuxだけです。

HTTP接続ジョブが強制終了またはタイムアウトによって異常終了した場合は，ジョブ自体は終了状態になりますが，Web APIから実行した処理は終了されません。Web APIから実行した処理も取り消したい場合は，APIの仕様に従って取り消してください。

HTTP接続ジョブで使用する次のファイルに，セキュリティ情報が含まれる場合は，ユーザー責任で管理するようにしてください。

接続設定ファイル

送信情報ファイル

受信ヘッダー格納ファイル

受信ボディ格納ファイル

2.4.13　ジョブの異常終了時に自動でリトライする

ジョブに定義した実行ファイルが異常終了した場合に，ジョブをリトライすることで一時的なエラーを回復できることがあります。リトライによって回復できるジョブには，ジョブの異常終了時に自動的にジョブをリトライさせるように定義することで，実行ファイルに一時的なエラーが発生しても業務を継続できます。

ジョブに指定した実行ファイルが異常終了したときに，自動的にリトライすることを自動リトライといい，自動リトライによってジョブを実行することをリトライ実行といいます。

自動リトライした場合の，ジョブの動作を次の図に示します。

図2‒102　自動リトライした場合のジョブの動作

自動リトライする場合，ジョブに定義した実行ファイルが異常終了しても，ジョブは「異常検出終了」状態になりません。一定の間隔を待ってから，ジョブが自動リトライされます。

(1)　自動リトライの概要

自動リトライの概要について説明します。

(a)　自動リトライの条件

次の条件を満たすジョブの実行ファイルがエラーになった場合，ジョブは「異常検出終了」状態にならないで，自動リトライします。

［終了判定］に［しきい値による判定］を指定している。

［異常終了時リトライ］に［する］を指定している。

［異常終了時リトライ］を指定できるのは，次のジョブです。

UNIXジョブ

PCジョブ

QUEUEジョブ

フレキシブルジョブ

HTTP接続ジョブ

標準カスタムジョブ

カスタムPCジョブ

カスタムUNIXジョブ

注意事項

自動リトライに関する設定は，JP1/AJS3 - ViewおよびJP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00以降の場合に使用できます。ただし，10-00以降のJP1/AJS3 - Managerを使用していても，データベース構成が互換用ISAM構成の場合は使用できません。

(b)　自動リトライの実行方法に関する設定

自動リトライの実行方法に関する設定を，リトライ設定と呼びます。

リトライ設定の各項目について，次に示します。

表2‒35　自動リトライの実行方法に関する設定項目

項番

設定項目

設定内容

1

異常終了時リトライ

ジョブに指定した実行ファイルがエラーになったときに，自動リトライするかどうかを指定します。

2

終了コード

リトライ実行する終了コードの範囲を指定します。

3

最大リトライ回数

リトライ実行する最大回数を指定します。

4

リトライ間隔

ジョブの実行ファイルがエラーになってから，リトライ実行するまでの間隔を指定します。

注意事項

終了コードは，必要最低限の範囲を設定してください。自動リトライする終了コードの範囲を必要以上に広く設定すると，リトライ実行しても回復する見込みのない終了コードもリトライ実行し，ジョブの実行数が増加してジョブ実行性能に影響を与えるおそれがあります。

リトライ設定をしているジョブが異常終了したときの動作を，次の図に示します。

図2‒103　リトライ設定をしているジョブが異常終了したときの動作

リトライ設定をしているジョブに指定した実行ファイルが異常終了すると，リトライ間隔で設定した時間が経過してから，リトライ実行されます。リトライ実行は，ジョブが正常終了または警告終了するか，もしくはリトライ実行回数が最大リトライ回数に達するまで繰り返されます。

リトライ設定の内容は，JP1/AJS3 - Viewの画面およびコマンドで確認できます。確認できるJP1/AJS3 - Viewの画面およびコマンドと，確認できるリトライ設定を次に示します。

表2‒36　リトライ設定を確認できるJP1/AJS3 - Viewの画面およびコマンド

項番

確認できるJP1/AJS3 - Viewの画面およびコマンド

確認できるリトライ設定

1

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ

異常終了時リトライ

2

［検索］ウィンドウ

最大リトライ回数

リトライ間隔

3

ajsprintコマンド

すべてのリトライ設定

(c)　自動リトライの実行状況に関する情報

自動リトライの実行状況に関する次の情報を，リトライ情報と呼びます。

リトライ状態

リトライ実行回数

リトライ登録日時

リトライ開始日時

リトライ情報について，次に説明します。

リトライ状態

自動リトライが実行された場合の，自動リトライの進行状況です。

リトライ状態を次に示します。

表2‒37　リトライ状態一覧

項番

リトライ状態

リトライ状態の意味

対応するジョブの状態

1

リトライ待ち

ジョブの実行ファイルがエラーになって，リトライ間隔に設定した時間が経過するのを待っている。

先行終了待ち

保留中

2

リトライ実行中

自動リトライによって，ジョブが「実行待ち」，「キューイング」，または「実行中」状態である。

実行待ち

キューイング

実行中

3

リトライ終了

自動リトライが終了した。

正常終了

警告検出終了

異常検出終了

起動失敗

終了状態不明

計画未実行

など終了している状態

「リトライ待ち」，および「リトライ実行中」の状態をまとめてリトライ中といいます。

自動リトライが実行されたときの，状態遷移の例を次の図に示します。

図2‒104　自動リトライが実行されたときの状態遷移

リトライ設定をしているジョブに指定した実行ファイルが異常終了すると，リトライ間隔で設定した時間，リトライ状態は「リトライ待ち」になります。このとき，ジョブは「先行終了待ち」状態になり，「異常検出終了」状態にはなりません。リトライ間隔で設定した時間が経過したら，リトライ状態は「リトライ実行中」になります。

リトライ実行回数が最大リトライ回数で設定した回数に達する前に，ジョブに指定した実行ファイルが正常終了または警告終了した場合，ジョブは「正常終了」または「警告検出終了」状態になります。

なお，最大リトライ回数で設定した回数まで実行しても，ジョブに指定した実行ファイルが正常終了または警告終了しない場合は，ジョブは「異常検出終了」状態になります。

ジョブが「正常終了」，「警告検出終了」，または「異常検出終了」状態になると，リトライ状態は「リトライ終了」になります。

リトライ実行回数

リトライ実行した回数です。

リトライ実行回数がカウントされるタイミングを，次の図に示します。

図2‒105　リトライ実行回数のカウント

リトライ登録日時

リトライ実行して，ジョブが「実行待ち」状態になった日時です。

リトライ登録日時は，ジョブに指定した実行ファイルが異常終了して「先行終了待ち」状態になるといったんクリアされ，「実行待ち」状態になるとその日時に更新されます。複数回リトライ実行された場合は，最後にジョブが「実行待ち」状態になった日時に更新されます。

リトライ登録日時が更新されるタイミングを，次の図に示します。

図2‒106　リトライ登録日時の更新

リトライ開始日時

リトライ実行して，ジョブが「実行中」状態になった日時です。

リトライ開始日時は，ジョブに指定した実行ファイルが異常終了して「先行終了待ち」状態になるといったんクリアされ，「実行中」状態になるとその日時に更新されます。複数回リトライ実行された場合は，最後にジョブが「実行中」状態になった日時に更新されます。

リトライ開始日時が更新されるタイミングを，次の図に示します。

図2‒107　リトライ開始日時の更新

リトライ情報は，JP1/AJS3 - Viewの画面およびコマンドで確認できます。確認できるJP1/AJS3 - Viewの画面およびコマンドと，確認できるリトライ情報を次に示します。

表2‒38　リトライ情報を確認できるJP1/AJS3 - Viewの画面およびコマンド

項番

確認できるJP1/AJS3 - Viewの画面およびコマンド

確認できるリトライ情報

1

［モニタ詳細］ダイアログボックス

［詳細スケジュール］ダイアログボックス

ajsshowコマンド

すべてのリトライ情報

2

［デイリースケジュール］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

リトライ状態

リトライ実行回数

3

［検索］ウィンドウ

リトライ実行回数

複数回リトライ実行された場合，JP1/AJS3 - Viewの画面およびajsshowコマンドで確認できるのは，最後のリトライ実行の結果です。リトライ実行ごとの結果を知りたい場合は，JP1イベント，スケジューラーログ，または［実行結果詳細］ダイアログボックスで確認してください。

(2)　リトライ設定のあるジョブの監視

ここでは，リトライ設定のあるジョブの，打ち切り時間および終了遅延監視について説明します。

(a)　リトライ中の打ち切り時間

打ち切り時間とリトライ設定の両方を設定した場合，打ち切り時間を監視するための経過時間は，リトライ実行ごとにカウントし直されます。

複数回のリトライ実行を含む，ジョブ全体の経過時間を監視したい場合は，ジョブネットの実行所要時間による終了遅延監視で監視してください。

リトライ中の打ち切り時間の監視を，次の図に示します。

図2‒108　リトライ中の打ち切り時間監視

この例では，1回目のリトライ実行中に，ジョブの実行開始から20分が経過しています。しかし，打ち切り時間を監視するための経過時間は，リトライ実行開始時点からカウントし直されるため，「強制終了」状態にはなりません。2回目のリトライ実行中にリトライ実行開始から20分が経過すると，「強制終了」状態になります。

なお，打ち切り時間が経過してジョブが「強制終了」状態になった場合，最大リトライ回数に達していなくても，それ以降はリトライ実行しません。

(b)　リトライ中の終了遅延監視

終了遅延監視とリトライ設定の両方を設定した場合，終了遅延を監視するための経過時間はリトライ実行ごとにカウントし直されます。

複数回のリトライ実行を含む，ジョブ全体の経過時間を監視したい場合は，ジョブネットの実行所要時間による終了遅延監視で監視してください。

リトライ中の終了遅延監視を，次の図に示します。

図2‒109　リトライ中の終了遅延監視

この例では，1回目のリトライ実行中に，ジョブの実行開始から20分が経過しています。しかし，終了遅延を監視するための経過時間は，リトライ実行開始時点からカウントし直されるため，終了遅延は「あり」にはなりません。2回目のリトライ実行中にリトライ実行開始から20分が経過すると，終了遅延が「あり」になります。終了遅延が「あり」になったあとにリトライ実行されると，終了遅延は「なし」になります。

最後のリトライ実行の結果，終了遅延が「あり」だった場合，ジョブが終了したあとも遅延情報が表示されます。

注意事項

終了遅延が「あり」になったジョブが，次のリトライ実行の実行によって終了遅延が「なし」になっても，上位ジョブネットは「ネスト終了遅延」状態になります。

(3)　リトライ設定のあるジョブの実行シミュレーション

リトライ設定のあるジョブを実行シミュレーションする場合，自動リトライによるリトライ待ちの時間や，リトライ実行の時間を含めてシミュレーションされます。

リトライ設定のあるジョブを実行シミュレーションした例を，次の図に示します。

図2‒110　リトライ設定のあるジョブの実行シミュレーション

この例では，ジョブの実行時間を「20分」とします。ジョブ定義時には，最大リトライ回数に「4回」，リトライ間隔に「5分」を指定しています。この場合のシミュレーション結果は，最初のジョブ実行時間，4回分のリトライ実行の実行時間，およびそれぞれのリトライ実行前のリトライ間隔をすべて合計した120分です。

(4)　リトライ設定のあるユニットの操作

リトライ設定のあるジョブ，リトライ設定のあるジョブの先行ユニット，またはリトライ設定のあるジョブの上位ユニットに対しての操作について説明します。

(a)　リトライ設定のあるジョブまたは先行ユニットの再実行

自動リトライが終了したジョブを再実行した場合，リトライ中に先行ジョブから再実行した場合，およびリトライ中に先行ユニットだけを再実行した場合の動作について説明します。

自動リトライが終了したジョブを再実行した場合の動作

自動リトライが終了したジョブを再実行すると，再実行した時点でリトライ実行回数がリセットされます。

自動リトライが終了したジョブを再実行した場合の動作を，次の図に示します。

図2‒111　自動リトライが終了したジョブの再実行

ジョブが再実行されると，リトライ実行回数は「0」になります。

リトライ中に先行ユニットから再実行した場合の動作

リトライ中に先行ユニットから再実行すると，実行回数がリセットされ，リトライ中のジョブは「先行終了待ち」状態に遷移して先行ユニットの終了を待ちます。

リトライ中のジョブが「先行終了待ち」状態で先行ユニットの終了を待つタイミングは，先行ユニットを再実行した時点での，リトライ中のジョブの状態によって異なります。

リトライ中に先行ユニットから再実行したときの動作を説明します。

リトライ中のジョブが「先行終了待ち」または「保留中」状態の場合

リトライ中のジョブは，先行ユニットを再実行した時点で「先行終了待ち」状態になり，先行ユニットが終了するのを待ちます。先行ユニットが終了したら，リトライ実行回数はリセットされ，再度ジョブが実行されます。

リトライ中のジョブが「先行終了待ち」状態の場合に，先行ユニットから再実行したときの動作を次の図に示します。

図2‒112　リトライ中のジョブが「先行終了待ち」状態の場合に先行ユニットから再実行したときの動作

先行ユニットが再実行されると，リトライ実行回数は「0」になります。

リトライ中のジョブが「実行待ち」，「キューイング」，または「実行中」状態の場合

実行中のリトライ実行は最後まで実行され，ジョブが正常終了したかどうかに関係なく，リトライ実行が終了した時点でジョブは「先行終了待ち」状態になります。そのあと，先行ユニットが終了したら，リトライ実行回数はリセットされ，再度ジョブが実行されます。

リトライ中のジョブが「実行中」状態の場合に，先行ユニットから再実行したときの動作を次の図に示します。

図2‒113　リトライ中のジョブが「実行中」状態の場合に先行ユニットから再実行したときの動作

先行ユニットが再実行されると，リトライ実行回数は「0」になります。

リトライ中に先行ユニットだけ再実行した場合の動作

リトライ中に先行ユニットだけを再実行すると，リトライ実行が終了してから「先行終了待ち」状態に遷移してリトライ間隔が経過するのを待ちます。リトライ間隔が経過しても先行ユニットが終了していないときは，先行ユニットの終了を待ち，そのあとリトライ実行回数に達するまでリトライ実行されます。

リトライ中に先行ユニットだけ再実行したときの動作を説明します。

リトライ中のジョブが「先行終了待ち」または「保留中」状態の場合

リトライ中のジョブは，リトライ間隔が経過したら先行ユニットが終了するのを待ちます。そのあと，先行ユニットが終了したらリトライ実行されます。

リトライ中のジョブが「先行終了待ち」状態の場合に，先行ユニットだけ再実行したときの動作を次の図に示します。

図2‒114　リトライ中のジョブが「先行終了待ち」状態の場合に先行ユニットだけ再実行したときの動作

リトライ中のジョブが「実行待ち」，「キューイング」，または「実行中」状態の場合

実行中のリトライ実行は最後まで実行されます。実行中のリトライ実行で実行ファイルが異常終了すると，リトライ間隔が経過してから先行ユニットが終了するのを待ちます。そのあと，先行ユニットが終了したらリトライ実行されます。

リトライ中のジョブが「実行中」状態の場合に，先行ユニットだけ再実行したときの動作を次の図に示します。

図2‒115　リトライ中のジョブが「実行中」状態の場合に先行ユニットだけ再実行したときの動作

(b)　リトライ中のサスペンド

リトライ中のジョブを含むルートジョブネットは，サスペンド状態にしたり，サスペンド状態を解除したりできます。

サスペンド中は，ジョブが異常終了してもリトライ実行されません。サスペンドを解除すると，リトライ間隔に設定した時間を待ってからリトライ実行されます。

サスペンド操作の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.5.17 ジョブネットの実行登録を解除しないでジョブネットやジョブの定義を変更する」を参照してください。

(c)　リトライ中のジョブを含むルートジョブネットの中断

リトライ中のジョブを含むルートジョブネットを中断した場合，ルートジョブネットは「中断」状態に，リトライ設定のあるジョブは「未実行終了」状態になります。

リトライ中のジョブが「未実行終了」状態になるタイミングは，リトライ中のジョブの状態によって異なります。

ルートジョブネットを中断した場合の，リトライ中のジョブの動作を次に示します。

リトライ中のジョブが「先行終了待ち」または「保留中」状態の場合

予定されていたリトライ実行はされないまま，ジョブは「未実行終了」状態に，リトライ状態は「リトライ終了」になります。

リトライ中のジョブが「先行終了待ち」状態の場合に，ルートジョブネットを中断したときの動作を，次の図に示します。

図2‒116　リトライ中のジョブが「先行終了待ち」状態の場合にルートジョブネットを中断したときの動作

リトライ中のジョブが「実行待ち」，「キューイング」，または「実行中」状態の場合

実行中のリトライ実行は最後まで実行されます。ジョブが正常終了したかどうかに関係なく，終了したジョブは「未実行終了」状態に，リトライ状態は「リトライ終了」になります。

リトライ中のジョブが「実行中」状態の場合に，ルートジョブネットを中断したときの動作を，次の図に示します。

図2‒117　リトライ中のジョブが「実行中」の場合にルートジョブネットを中断したときの動作

リトライ中のジョブを含むルートジョブネットを中断すると，ジョブに定義した実行ファイルのエラーが解消されないまま，ジョブは「未実行終了」状態に，リトライ状態は「リトライ終了」になります。

(d)　リトライ中の状態変更または強制終了

自動リトライによって，状態が「実行中」，「キューイング」，または「実行待ち」（実行先サービスがキューレスに設定されているジョブの場合）になったジョブを状態変更で終了状態にしたり，すでに終了状態のジョブを任意の終了状態に変更したりできます。また，強制終了することもできます。状態変更または強制終了した場合，状態変更後の終了状態や終了コードに関係なく，終了状態になったジョブは自動リトライされません。

(e)　リトライ中のジョブ定義内容変更

リトライ中にジョブの定義内容を変更した場合，環境設定パラメーターUNITDEFINERELOADに「yes」を設定していると，リトライ実行のたびにジョブの定義が再読み込みされます。そのため，リトライ中にジョブの定義を変更すると，変更後に実行されるリトライ実行から，新しい定義内容が有効になります。

定義内容を変更したときの動作については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　7.4 実行登録中にユニット定義情報を変更する」を参照してください。

なお，リトライ状態が「リトライ待ち」のときにリトライ設定を削除した場合，一回だけリトライ実行します。リトライ実行が終了したら，それ以降はリトライ実行しません。

注意事項

リトライ中にジョブの定義内容を変更すると，定義を変更した時点のジョブ状態によって，その後の動作が変わります。意図しない動作をすることがありますので，リトライ中には定義変更しないことを推奨します。

(f)　リトライ中の待ち合わせ

リトライ設定のあるジョブに待ち合わせ条件を設定している場合，一度待ち合わせ状態が「完了」になれば，リトライ実行のときには待ち合わせません。リトライ状態が「リトライ待ち」になる前に，待ち合わせ条件を有効にして待ち合わせ状態を「未完了（手動）」に変更しても，待ち合わせ条件の成立を待たないですぐにリトライ間隔の経過を待ちます。

リトライ設定のあるジョブに待ち合わせ条件を設定した場合の動作を，次の図に示します。

図2‒118　リトライ設定のあるジョブに待ち合わせ条件を設定した場合の動作

(5)　リトライ実行によって更新される情報

リトライ実行されると，リトライ情報以外にも更新される情報があります。ジョブ実行中にリトライ実行で更新される情報を参照する場合，参照するタイミングによって参照結果が異なることがあるので，影響を考慮してジョブを定義してください。

リトライ実行によって更新される情報を，次に示します。

表2‒39　リトライ実行によって更新される情報一覧

項番

更新情報

更新内容

1

環境変数JP1JobID

リトライ実行時のジョブIDに更新されます。

2

標準出力ファイル

ジョブの詳細定義で［追加書き］を指定していない場合

リトライ実行のたびに，ファイルの内容が上書きされます。

ジョブの詳細定義で［追加書き］を指定している場合

リトライ実行のたびに，ファイルに追加書きされます。

3

標準エラー出力ファイル

ジョブの詳細定義で［追加書き］を指定していない場合

リトライ実行のたびに，ファイルの内容が上書きされます。

ジョブの詳細定義で［追加書き］を指定している場合

リトライ実行のたびに，ファイルに追加書きされます。

4

転送ファイル

リトライ実行のたびに，ファイルは転送されます。

5

実行結果詳細

リトライ実行のたびに，追加書きされます。

注意事項

標準出力ファイルおよび標準エラー出力ファイルは，［追加書き］を指定すると，ファイルのサイズが大きくなり高い負荷が掛かります。そのため，［追加書き］を指定しないことを推奨します。［追加書き］を指定する場合は，出力情報を少なくしたり，定期的にファイルをクリアしたりして運用してください。

(6)　リトライ中のスケジューラーサービスの再起動

スケジューラーサービスを停止して再起動した場合，スケジューラーサービスの起動モードに応じて，リトライ中のジョブも通常のジョブと同様の状態になります。ただし，次の点が異なります。

ウォームスタートまたはディザスターリカバリースタートでスケジューラーサービスを起動した場合

自動リトライを継続しません。起動モードごとのジョブ状態に従って終了状態になります。

ホットスタートでスケジューラーサービスを起動した場合

自動リトライを継続します。リトライ間隔およびリトライ実行回数は，次のように扱われます。

リトライ間隔

スケジューラーサービスが停止している期間も，リトライ間隔の経過時間に含みます。例えば，5分間隔でリトライ実行するジョブの場合，「リトライ待ち」になってから2分経過した時点で2分間スケジューラーサービスを停止してホットスタートで再起動すると，再起動してから1分後にリトライ実行を開始します。

図2‒119　ホットスタートでスケジューラーサービスを起動した場合の動作

なお，JP1/AJS3サービスまたはスケジューラーサービスを，リトライ間隔以上の時間停止させてからホットスタートで再起動した場合，スケジューラーサービスの起動と同時にジョブが実行を開始します。そのため，一時的にジョブ量が増えて，ジョブ実行性能が一時的に低下するおそれがあります。

リトライ実行回数

リトライ実行回数は，初期化されません。リトライ実行回数を継続して，リトライ実行します。例えば，最大リトライ回数に「5回」を指定しているジョブの場合，リトライ実行が2回終了した時点でスケジューラーサービスを再起動すると，再起動後，最大で残りの3回分のリトライを実行します。

起動モード別のジョブの状態については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　6.2.1 JP1/AJS3起動時の動作を一時的に変更する」を参照してください。

(7)　自動リトライに関する注意事項

自動リトライを使用する場合の注意事項を，次に示します。

リモートジョブネット配下のユニットにリトライ設定をした場合で，リモートジョブネットの実行先マネージャーが次のどちらかに該当するとき，エラーになります。

データベース構成が互換用ISAM構成

JP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50以前

スケジューラーサービスのジョブ制限停止中およびジョブ強制終了停止中は，自動リトライは行いません。ジョブは終了コードやリトライ実行回数に関係なく，リトライ実行しないで終了状態になります。実行中のジョブがなくなれば，スケジューラーサービスは停止します。

スケジューラーサービスの制限停止については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　7.5.2 スケジューラーサービスを停止する」を参照してください。

ユーザーアプリケーションではなく，OSが終了コードを設定してジョブが終了する場合があります。その場合，自動リトライの対象になるため注意してください。

キューレスジョブでは，スクリプトファイルがない場合やアクセスできない場合も，自動リトライの対象となります。定義内容の事前チェック機能で，スクリプトファイルにアクセスできることを確認してください。

キューレスジョブを実行する場合，バージョンが10-00以降のJP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agentで実行してください。バージョンが09-50以前だと，何らかの要因でジョブプロセス起動用プロセスが異常終了した場合も，自動リトライの対象となります。

3　運用カレンダーと実行スケジュールの検討

自動化する業務の検討が終了したら，JP1/AJS3運用上のカレンダーと業務の実行スケジュールについて検討します。

この章では，カレンダーや実行スケジュールの検討項目について説明します。

3.1　カレンダーやスケジュールの検討の流れ

ジョブネットの実行パターンによって，カレンダーやスケジュールの検討の流れが異なります。

ジョブネットの実行パターンを踏まえた，カレンダーやスケジュールの検討の流れを次の図に示します。

図3‒1　カレンダーやスケジュールの検討の流れ

3.2　JP1/AJS3運用上のカレンダーの検討

暦に日曜日や祝祭日などの休日があるように，JP1/AJS3でジョブネットを運用するためのカレンダーの作成について検討します。カレンダー作成の検討では，運用日および休業日のほか，基準日，基準時刻についても検討します。

表3‒1　カレンダー作成についての検討項目と内容

検討項目

内容

運用日と休業日

ジョブネットを実行する日（運用日）と実行しない日（休業日）を検討します。

基準日

月の開始日となる日を検討します。

日付または曜日（何週目の何曜日か）で指定します。

（例）

毎月20日が給与計算の締め日である場合，基準日を21日に設定することで，21日から翌月の20日までを1か月分として処理する。

基準時刻

1日の開始時刻となる時間を検討します。

（例）

基準時刻を8:00に設定することで，実際には翌日の1:00に実行される処理を当日分の処理として扱う。

排他スケジュール

ほかのジョブネットと自ジョブネットの実行予定が重なったときに自ジョブネットを実行させないようにする場合に検討します。

JP1/AJS3運用上のカレンダー定義の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.2 JP1/AJS3運用上のカレンダー定義」を参照してください。

3.3　ジョブネットの実行スケジュールの検討

開始日時や処理サイクルなど，ジョブネットの実行スケジュールを算出するためのルール（スケジュールルール）について検討します。

検討項目と内容を次の表に示します。

表3‒2　スケジュールに関する検討項目と内容

検討項目

内容

実行開始日時

ジョブネットを開始する日時を算出するために，次の項目について検討します。

開始する日をどのように指定するか（登録日，絶対日，相対日，運用日，休業日）

開始する時刻をどのように指定するか（絶対時刻，相対時刻）

基準日や基準時刻を設定するか

処理サイクル

ジョブネットを周期的に実行させるかを検討します。周期的に実行させる場合は，何日（週，月，または年）ごとに実行させるかを検討します。

休業日の振替方法

処理サイクルに従って算出された実行予定日が休業日だった場合，別の日に振り替えるかどうかを検討します。

スケジュールルールの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.3 スケジュールの定義」を参照してください。また，さまざまな運用パターンに応じたスケジュールの設定方法について，「3.5 さまざまなスケジュール設定」に紹介しています。あわせて参考にしてください。

3.4　起動条件の検討

JP1/AJS3では，実行する日時をあらかじめ指定できない不定期な業務でも，設定した条件の成立を契機に実行させることができます。この条件を起動条件といいます。起動条件にはイベントジョブを指定でき，次のような事象を契機にジョブネットを実行できます。起動条件には，複数のイベントジョブを指定できます。

あるファイルが更新されたときに実行（ファイル監視ジョブ）

特定のJP1イベントを受信したときに実行（JP1イベント受信監視ジョブ）

指定した時間が経過したときに実行（実行間隔制御ジョブ）

ログファイルに特定の文字列が出力されたときに実行（ログファイル監視ジョブ）

メールを受信したときに実行（メール受信監視ジョブ※）

注※　メールシステムとの連携が必要です。

起動条件の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.4 起動条件の定義」を参照してください。

3.4.1　起動条件の検討内容

起動条件によってジョブネットを実行させる場合は，次の内容について検討してください。

(1)　起動条件の有効範囲

起動条件として設定したイベントを監視する範囲（回数または時間）について検討します。起動条件の有効範囲は，ジョブネットのスケジュールルールに設定します。

回数指定

起動条件の監視を開始してから，条件が成立してジョブネットが実行される回数が指定した回数に到達するまで監視を続けます。

時間指定

起動条件の監視を開始してから，指定した時刻に到達するまで監視を続けます。時間の指定には，絶対時刻で指定する方法と相対時刻で指定する方法があります。

(2)　複数のイベントジョブを起動条件に設定する場合の動作

複数のイベントジョブを起動条件として定義している場合，定義したすべてのイベントが発生したときに条件成立とするか（AND条件），どれか一つでも発生すれば条件成立とするか（OR条件）について検討します。

(3)　監視世代と実行世代の多重起動

起動条件を設定したジョブネットを実行すると，起動条件として設定したイベントの発生を監視する世代（監視世代）と，条件の成立によって実行される世代（実行世代）が生成されます。起動条件を設定したジョブネットでは，監視世代と実行世代のそれぞれの多重起動について検討します。

実行世代の多重起動

複数の条件成立によってジョブネットの実行が重なった場合に，多重に実行させるか，先に実行されたジョブネットの終了を待って次のジョブネットを実行させるかについて検討します。実行世代の多重起動については，ジョブネットに定義した多重起動の設定に基づきます。

また，実行世代を多重起動させない場合は，「(4) 実行世代の滞留」についても検討します。

監視世代の多重起動

起動条件を設定したジョブネットに処理サイクルを設定して実行する場合に検討が必要です。次の世代の開始時刻になった時点で前の監視世代が終了していない場合，監視世代を多重に起動するか，前の監視世代の終了を待つか，または次の監視世代を起動しないか検討します。

(4)　実行世代の滞留

実行世代を多重起動させない場合は，起動条件が成立した実行世代を滞留させるかどうかについて検討します。

繰り越して滞留させない

「起動条件待ち」状態の実行世代を「繰り越し未実行」状態に遷移させて滞留させません。

繰り越さないで滞留させる

「起動条件待ち」状態の実行世代をそのまま滞留させます。

(5)　異常終了したときの動作

起動条件を設定したジョブネットが異常終了したときの動作について検討します。異常終了したときの動作として，次のものを設定できます。

ジョブネットの実行を開始する

ジョブネットが異常終了しても，それ以降に条件が成立した場合はジョブネットを実行します。

ジョブネットの開始を保留する

ジョブネットが異常終了したら，それ以降に条件が成立した場合はジョブネットの実行を保留にするか，または条件成立を待つ状態のまま実行を抑止します。

起動条件の監視を停止する

ジョブネットが異常終了したら，起動条件の監視を停止します。

(6)　その他

あわせて次に示す内容も検討してください。

ある時間帯にどのくらいの条件が成立するのか※（どのくらいの量のイベントジョブが実行されるのか）。

注※　イベントジョブの性能見積もりで使用します。

3.5　さまざまなスケジュール設定

ジョブネットのスケジュールなどの機能を使うことで，さまざまな運用に対応できます。

3.5.1　2日にまたがる業務のスケジュールを立てる

深夜に実行する業務など，2日にまたがってジョブネットを実行する場合，日付が変わるとスケジュールに支障が出る場合があります。例えば，月曜日から金曜日までの毎日の売り上げ集計を翌日の午前1:00に実行し，さらに土曜日を休業日としている場合を考えます。集計の開始時刻を翌日の午前1:00とすると，金曜日の分の集計は土曜日の午前1:00にスケジュールされますが，土曜日は休業日であるため集計を実行できません。

集計の開始時刻を当日の25:00とすることで，土曜日を休業日としている場合にも集計を実行できます。しかし，ネストジョブネットにスケジュールを定義している場合，ルートジョブネットとネストジョブネットで実行開始日が異なることになり，ネストジョブネットが実行されないことがあります。

このような場合には，JP1/AJS3上での「1日」の範囲を変更し，2日にまたがっていた処理が「1日」の範囲内に収まるようにします。「1日」の範囲を変更するには，次の2とおりの方法があります。

「1日」を48時間としてスケジュールを計算する

ルートジョブネットのスケジュールを48時間制にします。

「1日」の始まりの時刻を「0:00」以外にする

基準時刻に「0:00」以外の時刻を設定します。

スケジュール構築が容易になるため，ルートジョブネットのスケジュールを48時間制にする方法を推奨します。次に，それぞれの方法について説明します。

(1)　48時間制スケジュールによる日またがり業務の定義

ルートジョブネットのスケジュールを48時間制にすると，暦日での翌日0:00〜23:59は，当日の24:00〜47:59として扱われます。例えば，土曜日の午前1時は，金曜日の25:00と指定できます。先ほどの例のように土曜日が休業日の場合も，48時間制にして実行開始時刻を金曜日の25:00と指定すれば，ジョブは実行されます。

24時間制スケジュールと48時間制スケジュールの違いを次の図に示します。

図3‒2　24時間制スケジュールと48時間制スケジュールの違い

48時間制（基準時刻0:00）で実行開始時刻を絶対時刻で指定する場合，午前3時に実行を開始するジョブは，「8/1 27:00」「8/2 3:00」の2とおりに表せます。どちらも実際の時刻は同じですが，実行予定日が異なるため，休業日／運用日，実行予定の振り替えなどが関係する場合，実行されない場合があります。

なお，24時間制のままでも，24:00〜47:59の時刻を指定することはできます。しかし，24時間制の場合，例えば「8/1 27:00」と指定すると，「8/2 3:00」と解釈されてスケジュールが設定されます。

(a)　24時間制から48時間制へ変更する

48時間制スケジュールを使ってジョブネットのスケジュールを設定するには，スケジューラーサービスの環境設定が必要になります。

24時間制から48時間制スケジュールに変更する場合の手順を次に示します。

スケジューラーサービスの環境設定パラメーターROOTJOBNETSCHEDULERANGEの値を「00000030」に変更する。

ジョブグループの詳細定義で，基準時刻に「0:00」を指定する。

基準時刻をデフォルトから変更していない場合は，指定不要です。

ジョブネットの実行開始時刻に24:00以降の値を指定する。

環境設定パラメーターの設定方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　4.2 環境設定パラメーターの設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　14.2 環境設定パラメーターの設定」（UNIXの場合）を参照してください。

(b)　48時間制に変更した場合のスケジュール見直し

ルートジョブネットのスケジュールを24時間制から48時間制に変更すると，ルートジョブネットのスケジュールの実行動作が変わります。そのため，48時間制スケジュールに変更した場合は，既存のスケジュールを見直してください。次に示す条件に該当する場合は，ジョブネットのスケジュールルールを再設定してください。

ルートジョブネットの実行開始時刻に24:00以降の時刻を定義し，さらに基準時刻を0:00以外に設定している場合

ルートジョブネットとネストジョブネットの実行開始日，遅延時刻の対象日時，およびイベント待ち時刻がずれるため，スケジュール定義内容を見直してください。

1.に当てはまるジョブネットと同階層のジョブネット，またはプランニンググループに排他スケジュールを定義している場合

排他スケジュールの対象となる実行開始日がずれるため，スケジュール定義内容を見直してください。

1.および2.のジョブネットの下に，上位ジョブネットに依存しないスケジュールが定義されたネストジョブネットがある場合

ネストジョブネットの実行対象となる実行開始日がずれるため，ネストジョブネットのスケジュール定義内容を見直してください。

(2)　基準時刻による日またがり業務の定義

通常，JP1/AJS3上での「1日」は，0:00から翌日の0:00までの24時間となっています。「1日」の始まりの時刻をずらすことで，日付をまたぐ処理を1日に収めることができます。例えば，基準時刻を8:00とすると，JP1/AJS3の運用上の「1日」は，8:00から翌日の8:00までとなります。当日の0:00から7:59までは前日扱いとなります。

基準時刻を変更すると，実行開始時刻や遅延時刻の設定などのスケジュール定義が複雑になります。例えば，実行開始日時の種別によって，時刻の指定方法が異なります。

基準時刻が8:00で，暦日の8月5日1:00を指定する場合の実行開始の指定時刻を次の表に示します。

表3‒3　実行開始時刻の指定

実行開始時刻の種別

実行開始日の種別

指定時刻

絶対時刻

登録日，絶対日，相対日

8/5　1:00（または8/4　25:00）

絶対時刻

運用日，休業日

8/4　1:00

相対時刻

すべて

8/4　17:00

(a)　起動条件を設定した場合

24時間制のスケジュールで基準時刻を「0:00」以外に設定している場合，ジョブネットに起動条件を設定し，起動条件の終了時刻として24:00以降で基準時刻より前の時刻を指定すると，起動条件の終了時刻は翌々日扱いとなります。起動条件の終了時刻が翌々日になる例を次の図に示します。

図3‒3　起動条件の終了時刻が翌々日になる場合

この例で示すように，基準時刻を「0:00」以外に設定している場合は，0:00（24:00）から基準時刻までの時刻の指定が複雑になるため，48時間制スケジュールの使用を推奨します。

3.5.2　実行開始日時を複数設定する

一つのスケジュールルールでは設定できない複雑なスケジュールでジョブネットを運用する場合，スケジュールルールを複数作成できます。JP1/AJS3では，一つのジョブネットに対し，最大144個のスケジュールルールを設定できます。複数のスケジュールルールを定義した場合，いちばん早い日時のスケジュールルールでスケジュールが設定されます。

例えば，1日に複数回，決まった時刻にジョブネットを実行する場合や，曜日によって実行時刻を変える場合などは，複数のスケジュールルールを作ることで，スケジュールを定義できます。なお，複数のスケジュールルールを設定した結果として，同じ実行開始日時の実行予定が複数できた場合には，ジョブネットは1回だけしか実行されません。

スケジュールルールを複数作成する例を次の図に示します。

図3‒4　スケジュールルールを複数作成する例

この例では，月曜日の9:00と金曜日の17:00の週2回実行するジョブネットのスケジュールを定義しています。

「スケジュールルール#1」では，月曜日分のスケジュールを，「スケジュールルール#2」では，金曜日分のスケジュールを定義しています。これを実行登録すると，二つのスケジュールルールのそれぞれに基づいて実行予定が算出されます。

3.5.3　ジョブネットの一部のジョブにほかのジョブと異なるスケジュールを設定する

ジョブネット中の一部のジョブだけを，ほかとは異なるスケジュールで実行する場合，ネストジョブネットを使います。

ルートジョブネットと同じように，ネストジョブネットにもスケジュールルールやスケジュールオプションを設定できます。ネストジョブネットのスケジュールルールは，ルートジョブネットのスケジュールルールとリンクさせて定義します。ルートジョブネットのスケジュールルール一つに対して，ネストジョブネットの複数のスケジュールルールをリンクさせることができます。

なお，ネストジョブネットにスケジュールを設定しなかった場合は，ルートジョブネットと同じスケジュールでネストジョブネットが実行されます。

(1)　ネストジョブネットにスケジュールを設定する

ルートジョブネットの中にネストジョブネットを作成し，異なるスケジュールで実行するジョブをネストジョブネットの中に定義します。ネストジョブネットを定義したら，ネストジョブネットにスケジュールルールを設定します。

このように定義してルートジョブネットを実行登録すると，ネストジョブネットは定義されたスケジュールに従って運用されます。ただし，ネストジョブネットは，上位ジョブネットの実行条件が成立しているときだけ実行されます。ネストジョブネットのスケジュールが設定されていても，ルートジョブネットの実行予定がない日には，ネストジョブネットも実行されません。

ネストジョブネットのスケジュールを利用した例を次の図に示します。

図3‒5　ネストジョブネットのスケジュールを利用した例

この例では，ネストジョブネットBは，金曜日にだけ実行するようにスケジュールが定義されています。そのため，月曜日〜木曜日は，ジョブネットAが実行されても，ネストジョブネットBは実行されません。

(2)　ルートジョブネットのスケジュールルールとリンクさせる

ネストジョブネットのスケジュールルールは，ルートジョブネットのスケジュールルールとリンクさせて定義します。リンクしたルートジョブネットのスケジュールルールが有効になったときに，ネストジョブネットのスケジュールが有効になります。

スケジュールルールのリンクの例を次の図に示します。

図3‒6　ネストジョブネットとルートジョブネットのスケジュールルールをリンクする

この例では，ルートジョブネットのスケジュールルール#2に対して，ネストジョブネットBのスケジュールルールはリンクしていません。そのため，ルートジョブネットのスケジュールルール#2に従って実行される8月11日には，ネストジョブネットBは実行されません。

ネストジョブネットにスケジュールを定義するときの注意事項を次に示します。

上位ジョブネットのスケジュールとネストジョブネットのスケジュールに重なる部分がまったくない場合，ネストジョブネットは実行されません。ネストジョブネットをコピーして使う場合などには，上位スケジュールを確認してから定義してください。

ネストジョブネットに日またがりのスケジュールを定義することもできます。この場合，ネストジョブネットの実行開始時刻は24:00〜47:59の間で指定します。

例えば，ルートジョブネットの実行開始日時が「20XX/08/1　23:00」で，日付が変わった午前2時をネストジョブネットの実行開始時刻とする場合，「20XX/08/1　26:00」と指定します。これは，ルートジョブネットとネストジョブネットの実行開始日を同じ日にするためです。もし，ネストジョブネットの実行開始日時を「20XX/08/2　2:00」と指定すると，ルートジョブネットとネストジョブネットの実行開始日が異なるため，ネストジョブネットが実行されません。

ルートジョブネットのスケジュールルール一つに対して，ルートジョブネットと実行開始日が重なるネストジョブネットのスケジュールルールを複数リンクさせた場合は，開始時刻が最も早いスケジュールルールが有効になります。また，実行予定日時が重なった場合は，重なったスケジュールルールの中で最も小さいルール番号のスケジュールルールが有効になります。有効になったスケジュールルール以外は無効になるため，1日に複数回ジョブネットを実行する場合は，「3.5.4 1日のうちに同じジョブネットを何回か定期的に実行する（サイクルジョブ定義）」を参照してください。

ネストジョブネットの開始時刻がルートジョブネットの開始時刻より早い場合，ネストジョブネットの開始日時が基準時刻より前になっていると，ルートジョブネットとネストジョブネットの実行開始日が異なるため，ネストジョブネットが実行されません。

ネストジョブネットの開始日時がルートジョブネットの開始日時より早い場合にネストジョブネットが実行される例を次の図に示します。

図3‒7　ネストジョブネットの開始日時がルートジョブネットの開始日時より早い場合（ネストジョブネットが実行される例）

この場合，ネストジョブネットの開始日時（7:00）が基準時刻（6:00）よりあとであり，ルートジョブネットとネストジョブネットの実行開始日が同じであるため，ネストジョブネットは実行されます。

ネストジョブネットの開始日時がルートジョブネットの開始日時より早い場合にネストジョブネットが実行されない例を次の図に示します。

図3‒8　ネストジョブネットの開始日時がルートジョブネットの開始日時より早い場合（ネストジョブネットが実行されない例）

この場合，ネストジョブネットの開始日時（5:00）が基準時刻（6:00）より前になっていて，ルートジョブネットとネストジョブネットの実行開始日が異なるため，ネストジョブネットは実行されません。

ルートジョブネットに複数のスケジュールルールを定義し，それぞれのスケジュールルールから算出される実行予定日時が重なった場合，重なったスケジュールルールの中で最も小さいルール番号のスケジュールが有効になり，それ以外のスケジュールは無効になります。なお，無効になったスケジュールルールをリンクしているネストジョブネットのスケジュールも同様に無効になります。

スケジュールルールから算出される実行予定日時が重なった場合の例を次の図に示します。

図3‒9　スケジュールルールから算出される実行予定日時が重なった場合の例

この例では，スケジュールルール#1とスケジュールルール#2から算出されるルートジョブネットAの8/4の実行予定日時が重なります。この場合，スケジュールルール番号が小さいスケジュールルール#1が有効となり，スケジュールルール#2は無効となります。また，スケジュールルール#1とリンクしているネストジョブネットBは実行され，無効になったスケジュールルール#2とリンクしているネストジョブネットCは実行されません。

(3)　ネストジョブネットにスケジュールオプションを設定する

ルートジョブネットと同じように，ネストジョブネットにスケジュールオプションを設定できます。スケジュールオプションについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.3.2 スケジュール情報の定義」を参照してください。

(a)　他のジョブグループのカレンダーを参照

ネストジョブネットに，上位ジョブネットと異なるカレンダー定義を参照させることができます。

上位ジョブネットと異なるカレンダー定義を参照させた場合，ネストジョブネットは，上位ジョブネットと自ジョブネットの実行日が重なるときに実行されます。

(b)　排他スケジュール

自ネストジョブネットの実行日が，同一階層に存在するネストジョブネットの実行日と重なる場合，自ネストジョブネットを実行させないようにできます。

排他スケジュールを設定したネストジョブネットの実行予定は，次の条件が重なる場合に取り消されます。

排他スケジュールに指定したネストジョブネットに，リンクするルール番号が同じスケジュールルールが存在する。

リンクするルール番号が同じスケジュールルールから算出される実行日が重なる。

リンクするルール番号が異なるスケジュールルールから算出される実行日が重なるときは，排他スケジュールを設定したネストジョブネットの実行予定は取り消されません。

3.5.4　1日のうちに同じジョブネットを何回か定期的に実行する（サイクルジョブ定義）

1日の中で同じジョブネットを定期的に複数回実行する場合，次の三つの方法のどれかで定義できます。

方法1：ジョブネットを一つ作成し，スケジュールルールを複数設定する。

方法2：開始時刻ごとにジョブネットを作成する。

方法3：実行間隔制御を起動条件として設定する。

(1)　ジョブネットの定義方法

それぞれの方法について，朝7時から翌朝6時まで1時間おきに24回実行するジョブネットを例にして説明します。

方法1：スケジュールルールを複数作成する

ジョブネットを一つ作成し，実行するジョブを定義する。

スケジュールルールを24個作成し，それぞれの開始時刻を07:00，08:00，09:00・・・と定義する。

ジョブネットを実行登録すると，スケジュールルールで設定した開始時刻に従って，1時間おきにジョブネットが実行されます。

なお，JP1/AJS3 - Viewを使ってスケジュールルールを定義する場合，一定間隔のスケジュールルールを，任意の時刻までまとめて定義することもできます。

方法2：開始時刻ごとにジョブネットを作成する

ジョブネットを一つ作成する。

ネストジョブネットを作成し，実行するジョブを定義する。

2.で作成したネストジョブネットをコピーし，同じ処理内容のジョブネットを全部で24個作成する。

各ジョブネットの開始時刻に，07:00から06:00までの異なる時刻を設定する。

ジョブネットを実行登録すると，開始時刻に従って各ジョブネットが実行されます。

方法3：実行間隔制御を起動条件として設定する

ジョブネットを一つ作成し，実行するジョブを定義する。

起動条件を作成し，実行間隔制御ジョブを貼り付ける。

実行間隔制御ジョブの［待ち時間］に60分，［開始直後に満了］に［する］を設定する。

スケジュールルールを作成し，実行開始時刻を7:00，起動条件の有効範囲を24回と設定する。

このジョブネットを実行登録すると，実行開始時刻の7:00に起動条件の監視が始まり，すぐに起動条件が成立してジョブネットの最初の実行が開始します。その後，起動条件に従って60分ごとにジョブネットが実行されます。

(2)　三つの方法の長所と短所

それぞれの方法の長所と短所について，次に説明します。

表3‒4　同じジョブネットを定期的に実行する方法の長所と短所

定義方法

長所

短所

方法1

ジョブネットの定義が簡単。

ジョブネットの構成が単純。

ルートジョブネットとして定義した場合は，多重起動やスケジュールスキップが設定できる。

スケジュールルールを変更する場合，スケジュールルールすべてを変更しなければならない。

方法2

どのようなジョブネットにでも適用できる。

いま実行しているのが何回目のジョブネットなのかが［ジョブネットモニタ］ウィンドウで確認できる。

ジョブの再実行，実行中止などの操作が，［ジョブネットモニタ］ウィンドウでできる。

実行回数分のネストジョブネットを作成しなくてはならない。

ネストジョブネットの数だけ，スケジュールを作らなくてはならない。

スケジュールルールを変更する場合，すべてのネストジョブネットのスケジュールルールを変更しなければならない。

実行する処理を変更する場合に時間が掛かる。

方法3

ジョブネットの構成が単純。

ルートジョブネットでしか定義できない。

3.5.5　算出したスケジュールを基に，実行予定日を前後にずらす（起算スケジュール）

カレンダー定義やスケジュールルールから算出された業務の実行予定日を起点として，そこからさらに「何日前」または「何日後」という形で実行予定日をずらす設定について説明します。

このような設定は，起算スケジュールを使って定義します。起算スケジュールについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.3.2 スケジュール情報の定義」を参照してください。

起算スケジュールについて，給与支給日の前に給与計算処理をするジョブネットを例に説明します。

(1)　給与支給日の2運用日前に給与計算処理をする場合

給与支給日が毎月15日で，その2運用日前に給与計算処理をするジョブネットを例に説明します。15日が休業日の場合，給与支給日は，15日よりも前で最も近い運用日に振り替えるものとします。

給与支給日の2運用日前に給与計算処理をする例を，次の図に示します。

図3‒10　給与支給日の2運用日前に給与計算処理をする例

（例1）

15日が金曜日（運用日）の場合，給与計算処理のジョブネットは2運用日前の13日に実行します。

（例2）

15日が土曜日（休業日）の場合，給与支給日は15日より前で最も近い運用日の14日になります。そのため，給与計算処理のジョブネットは14日の2運用日前の12日に実行します。

（例3）

15日が月曜日（運用日）で，13日，14日が休業日の場合，給与計算処理のジョブネットは2運用日前の11日に実行します。

（例4）

15日が日曜日（休業日）で，14日も休業日の場合，給与支給日は15日より前で最も近い運用日の13日になります。そのため，給与計算処理のジョブネットは13日の2運用日前の11日に実行します。

このような運用をする場合，運用日による起算スケジュールを使用します。

運用日による起算スケジュールを使用すると，カレンダー定義や休業日の振り替えなどから算出された日を起点として，そこからn運用日前に実行予定日をずらします。そのため，給与計算処理のジョブネットを，給与支給日の2運用日前に実行するように設定できます。

図に示したスケジュールを，起算スケジュールを使って設定するには，スケジュールルールを次のように定義します。

定義内容

実行開始日：絶対日　15日

処理サイクル：1月

休業日の振り替え：前の運用日に振り替え

起算スケジュール：開始日時から2運用日前に実行する

この定義を実行登録すると，まず，実行開始日，処理サイクル，および休業日の振り替えの設定に基づいてスケジュールの起点日（給与支給日）を算出します。そして，実際の実行予定日を起点日から2運用日前に設定します。

(2)　給与支給日の2日前に給与計算処理をする場合

給与支給日が毎月15日で，その2日前に給与計算処理をするジョブネットを例に説明します。15日が休業日の場合，給与支給日は，15日よりも前で最も近い運用日に振り替えるものとします。また，給与計算処理は，その日が休業日であっても運用日であっても実行します。

給与支給日の2日前に給与計算処理をする例を，次の図に示します。

図3‒11　給与支給日の2日前に給与計算処理をする例

（例1）

15日が金曜日（運用日）の場合，給与計算処理のジョブネットは2日前の13日に実行します。

（例2）

15日が土曜日（休業日）の場合，給与支給日は15日より前で最も近い運用日の14日になります。そのため，給与計算処理のジョブネットは14日の2日前の12日に実行します。

（例3）

15日が月曜日（運用日）で，13日，14日が休業日の場合，給与計算処理のジョブネットは2日前の13日に実行します。

（例4）

15日が日曜日（休業日）で，14日も休業日の場合，給与支給日は15日より前で最も近い運用日の13日になります。そのため，給与計算処理のジョブネットは13日の2日前の11日に実行します。

このような運用をする場合，日数による起算スケジュールを使用します。

日数による起算スケジュールを使用すると，カレンダー定義や休業日の振り替えなどから算出された日を起点として，そこからn日前に実行予定日をずらします。そのため，給与計算処理のジョブネットを，給与支給日の2日前に実行するように設定できます。

図に示したスケジュールを，起算スケジュールを使って設定するには，スケジュールルールを次のように定義します。

定義内容

実行開始日：絶対日　15日

処理サイクル：1月

休業日の振り替え：前の運用日に振り替え

起算スケジュール：開始日時から2日前に実行する

この定義を実行登録すると，まず，実行開始日，処理サイクル，および休業日の振り替えの設定に基づいてスケジュールの起点日（給与支給日）を算出します。そして，実際の実行予定日を起点日から2日前に設定します。

3.5.6　月の上旬，中旬，下旬を意識したスケジュールを設定する

月の上旬，中旬，下旬にそれぞれジョブネットを実行する場合のスケジュール定義方法について説明します。このような定義をする場合，上旬・中旬・下旬のそれぞれの実行開始日を定義したスケジュールルールを作成します。例えば，上旬・中旬・下旬のそれぞれ最終の営業日に処理を実行する場合は，実行開始日として，10日，20日，月末を指定します。また，これらの日付からさらに実行日をずらす場合は起算スケジュールを使います。起算スケジュールを使って旬単位の処理を実行する例を次の図に示します。

図3‒12　旬単位の処理の実行例

この例では，上旬，中旬，下旬のそれぞれ最初の営業日を起点として，その次の営業日に処理を実行するようにスケジュールを組んでいます。下旬の最初の日は21日ですが，21日が日曜日で休業日のため，次の営業日である22日にずらし，さらに起算スケジュールで1日後ろにずらして，23日を実行予定日として算出しています。

3.5.7　業務ごとにカレンダーを定義する

業務の種類や担当部署によって，業務の運用日が異なる場合があります。このような場合に，業務ごとに異なるカレンダーを定義できます。

例として，東京本社，大阪支社，および名古屋支社で実行する業務があり，それぞれ運用日が異なる場合を考えてみます。それぞれの業務カレンダーは次のようになっています。

東京本社：毎日実行

大阪支社：月〜土曜日に実行

名古屋支社：月〜金曜日に実行

業務の構築の方法は2とおり考えられます。

同じ業務カレンダーのジョブネットをまとめてジョブグループを作る。

業務を一つのジョブグループに作り，別のジョブグループに設定したカレンダーを参照させる。

次にそれぞれの方法について説明します。

(1)　同じ業務カレンダーのジョブネットをまとめてジョブグループを作る

次の条件に当てはまるような業務には，この運用方法が適しています。

複数の業務グループがあるが，業務グループ間の依存関係はない。

業務グループごとにシステム管理者がいる。

複数の業務グループを1台のマネージャーで管理する。

業務構成例を次の図に示します。

図3‒13　同じ業務カレンダーのジョブネットをまとめてジョブグループを作る場合

スケジュールの設定方法の概要を次に示します。

スケジューラーサービスの下に，東京・大阪・名古屋のジョブグループを作成する。

各ジョブグループの下にジョブネットを定義する。

各ジョブグループにカレンダーを定義する。

ジョブネットを実行登録する。

(2)　業務を一つのジョブグループに作り，別のジョブグループに設定したカレンダーを参照させる

次の条件に当てはまるような業務には，この運用方法が適しています。

複数の業務グループがあり，業務グループ間の依存関係がある。

すべての業務を一人のシステム管理者が管理する。

業務構成例を次の図に示します。

図3‒14　別のジョブグループに設定したカレンダーを参照させる場合

スケジュールの設定方法の概要を次に示します。

スケジューラーサービスの下にジョブネット（ジョブネット1）を一つ作成する。

ルートジョブネットの中に東京・大阪・名古屋で実行する業務をネストジョブネットとして定義する。

スケジューラーサービスに東京本社のカレンダーを定義する。

大阪，名古屋のジョブグループを作る。

大阪，名古屋のジョブグループにカレンダーを定義する。

このジョブグループにはカレンダーだけを定義し，ジョブネットは作りません。

大阪，名古屋で実行するネストジョブネットに，それぞれのジョブグループに定義したカレンダーを参照させる。

［スケジュールの設定］ダイアログボックスで，［他のジョブグループのカレンダーを参照］をチェックします。大阪業務1，大阪業務2は，大阪支社ジョブグループのカレンダーを参照させます。名古屋業務1，名古屋業務2は，名古屋支社ジョブグループのカレンダーを参照させます。

ルートジョブネットを実行登録する。

この方法の場合は，監視画面ですべてのジョブネットを一度に監視できます。

(3)　カレンダーの適用例

カレンダーの適用例を紹介します。

（例1）

次に示す条件を前提とした場合のカレンダーの設定例を説明します。

複数の業務グループがあるが，お互いにカレンダー情報の依存関係を持たない。

業務グループごとにそれぞれのシステム管理者で管理する。

複数の業務グループを1台の業務管理ホストで管理する。

このような前提条件の場合，次の図のような業務グループの階層を作成し，カレンダーを定義します。

図3‒15　カレンダーの適用例1

このような例で監視画面を使用すると，業務グループの下にある業務の実行予定や結果しか確認できません。例えば，一度に実行予定や結果を確認できるのは，「東京」グループの下にある業務だけです。そのため，複数のシステム管理者が，それぞれの業務グループを管理する場合，担当のシステム管理者に関係する業務の予定や結果を管理しやすくなります。

（例2）

次に示す条件を前提とした場合のカレンダーの設定例を説明します。

複数の業務グループがあるが，お互いにカレンダー情報の依存関係を持つ。

すべての業務を一人のシステム管理者で管理する。

このような前提条件の場合，次の図のような業務グループの階層を作成し，カレンダーを定義します。

図3‒16　カレンダーの適用例2

この例のように設定すると，各業務は次のように実行されます。

東京の業務

毎日業務を実行するカレンダーを参照しているため，業務が毎日実行されます。

広島の業務

日曜日だけが休業日のカレンダーを参照しているため，業務が月曜日から土曜日まで実行されます。

名古屋の業務

土曜日と日曜日が休業日のカレンダーを参照しているため，業務が月曜日から金曜日まで実行されます。

このような例で，「AJSROOT1」というグループを監視画面で確認すると，業務グループの下にある，すべての業務の予定や結果を一度に確認できます。そのため，一人のシステム管理者がすべての業務を管理しやすくなります。

4　実行登録方法の検討

スケジュールルールを定義したジョブネットは，実行登録することでJP1/AJS3にスケジュールされます。

この章では，JP1/AJS3にどのような方法でジョブネットを実行登録するかの検討について説明します。

4.1　ジョブネットの実行登録方法

ジョブネットの実行登録方法には，次の三つがあります。

計画実行登録

確定実行登録

即時実行登録

それぞれの登録方法の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.1.1 実行登録の方法」を参照してください。

それぞれの実行登録方法の特徴を踏まえて，運用に適した方法を検討してください。

4.1.1　計画実行登録

カレンダー情報や，ジョブネットに設定されたスケジュールルールに従ってスケジュールを算出し，ジョブネットを実行します。ただし，算出するスケジュールは擬似予定（シミュレーションによる実行予定）として扱われます。

(1)　計画実行登録の特徴

計画実行登録の特徴は次のとおりです。

(a)　実行契機

カレンダー情報や，ジョブネットに設定したスケジュールルールに従ってスケジュールを算出し，ジョブネットを実行します。ジョブネットの実行開始時に，次の実行予定をスケジュールとして確定します。

(b)　スケジュールの一時変更

計画実行登録によって算出されるスケジュールの場合，次回実行予定に限って一時変更できます。ただし，それ以降のスケジュールは擬似予定であるため，変更できません。

(c)　カレンダー情報やスケジュールルールの変更

計画実行登録によって算出されるスケジュールの場合，カレンダー情報やジョブネットのスケジュールルールを変更すると，その内容に基づいてスケジュールが再計算されます。したがって，例えば年度が変わって運用日・休業日を再設定したり，スケジュールルールが変更になったりした場合でも，実行登録を解除しないでカレンダー情報やスケジュールルールを変更できます。

(2)　計画実行登録のベターユース

次のような場合に使用することを推奨します。

カレンダー情報やスケジュールルールを変更することがある場合

ファイルの更新などユーザーの行動を契機として（起動条件の設定が前提），1日に決まった回数だけジョブネットを実行する場合

一時的なスケジュール変更が生じない場合

4.1.2　確定実行登録

カレンダー情報や，ジョブネットに設定されたスケジュールルールに従ってスケジュールを算出し，ジョブネットを実行します。実行登録と同時に，登録の際に指定された回数または期間のスケジュールを算出して確定します。

(1)　確定実行登録の特徴

確定実行登録の特徴は次のとおりです。

(a)　実行契機

カレンダー情報や，ジョブネットに設定したスケジュールルールに従ってスケジュールを算出し，ジョブネットを実行します。

(b)　スケジュールの一時変更

確定実行登録によって算出されるスケジュールの場合，実行登録時に指定した回数または期間分の確定スケジュールについては一時変更できます。また，実行予定日の追加もできます。

(c)　カレンダー情報やスケジュールルールの変更

確定実行登録によって算出されるスケジュールの場合，カレンダー情報やジョブネットのスケジュールルールを変更しても，登録時に指定した回数または期間分の確定スケジュールには反映されません。カレンダー情報やジョブネットのスケジュールルールの変更内容を反映させたい場合は，一度実行登録を解除し，登録し直す必要があります。

(2)　確定実行登録のベターユース

次のような場合に使用することを推奨します。

特定の期間や回数だけジョブネットを実行する場合

確定したスケジュールを一時的に変更したり，スケジュールを追加したり，実行を中止したりするおそれがある場合

4.1.3　即時実行登録

ジョブネットを実行登録すると，カレンダー情報やスケジュールルールに関係なく，登録と同時に1回だけジョブネットを実行します。

(1)　即時実行登録の特徴

即時実行登録の特徴は次のとおりです。

(a)　実行契機

実行登録と同時にジョブネットの実行を開始します。ジョブネットにスケジュールルールが設定されている場合でも，スケジュールを無視して即時に実行します。

(b)　スケジュールの一時変更

即時実行登録の場合，ジョブネットの次回実行予定がないため無効です。

(c)　カレンダー情報やスケジュールルールの変更

即時実行登録の場合，カレンダー情報やジョブネットのスケジュールルールは無視されるため無効です。

(2)　即時実行登録のベターユース

次のような場合に使用することを推奨します。

コマンドや人手でジョブネットの実行を開始する場合

アプリケーション中からジョブネットを実行する場合

ファイル転送アプリケーション（JP1/FTPなど）が正常終了したときに起動されるコマンドの実行を契機として，ジョブネットを実行する場合

JP1/IMの自動アクションを契機として，ジョブネットを実行する場合

スケジュールを定義しているジョブネットに対して，処理フローの整合性テストを実施する場合

5　監視方法の検討

この章では，JP1/AJS - View，Web GUI，またはユーザーアプリケーションを使って業務を監視するための検討項目について説明します。

5.1　JP1/AJS3 - Viewでの監視方法の検討

JP1/AJS3 - Viewでジョブネットを監視するに当たって，検討しておく項目を説明します。

なお，JP1/AJS3 - Viewの環境設定の検討については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.5 JP1/AJS3 - Viewの環境設定について検討する」を参照してください。

5.1.1　サマリー監視画面での監視対象を検討する

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）では，任意のジョブネットを監視対象として設定しておき，進捗度や配下のジョブの状態分布など，ジョブネットの実行状況を監視できます。ジョブネットの終了予定日時を過去の実行所要時間からシミュレーションして表示することもでき，開始や終了の遅延が業務に大きな影響を与えるようなジョブネットを監視するのに適しています。

異なる階層のジョブネットや，異なるスケジューラーサービス配下のジョブネットでも，一括で監視できます。

5.1.2　ジョブネットの遅延監視について検討する

JP1/AJS3では，ジョブネットの遅延を次の方法で監視できます。

(1)　日時指定による遅延監視

日時を指定し，ジョブネットが予定日時に開始または終了するかどうかを監視できます。日時指定による遅延監視には，開始遅延監視と終了遅延監視があります。

開始または終了の遅延が，そのあとのジョブネットの実行スケジュールに大きな影響を与えるようなジョブネットに設定します。

開始遅延の監視

開始が遅れている状態であるかどうかを判断する日時を設定します。ジョブネットの開始予定時刻から，ある時間以内に開始されれば正常と見なし，それ以上時間が過ぎても開始されない場合は，何らかの異常が発生していると見なします。

終了遅延の管理

終了が遅れている状態であるかどうかを判断する日時を設定します。ジョブネットの開始予定時刻から，ある時間以内に終了されれば正常と見なし，それ以上時間が過ぎても終了しない場合は，何らかの異常が発生していると見なします。

開始遅延と終了遅延の両方を指定することもできます。また，どちらか一方だけを指定することもできます。

(2)　所要時間指定による遅延監視

ジョブネットを開始してから終了するまでの所要時間を指定して遅延監視ができます。

指定した所要時間を超えたら，業務のアイコンの表示色が変化したり，イベントが発行されたりして遅延したことを通知します。

5.1.3　ジョブの実行所要時間による終了遅延監視

ジョブの実行所要時間による終了遅延監視では，マネージャーホスト上でジョブが実行中になっている時間を監視するため，エージェントホストでのジョブ実行所要時間と異なることがあります。このことから，終了遅延が検知されたり，されなかったりする場合があります。

一方，ジョブの打ち切り時間はエージェントホストで実行中になっている時間を監視します。このため，打ち切り時間と終了遅延監視では，検出するタイミングに差異があります。

例えば，次のような場合には，マネージャーホストとエージェントホストで，ジョブの実行所要時間が異なります。

スケジューラーサービス停止中にエージェントホストでジョブが開始した場合

スケジューラーサービスの停止中にエージェントホストでジョブの実行が開始された場合（マネージャーがエージェントからのジョブの開始通知を受け取る前にスケジューラーサービスが停止した場合），ジョブはスケジューラーサービスが起動されてから実行中の状態となります。したがって，実際にエージェントホストでジョブが実行されていた時間は，マネージャー上の実行時間より長くなります。この場合，例えばジョブ実行所要時間を10分としていて，エージェントホストで20分間実行中だったとしても，スケジューラーサービスの起動後5分で終了した場合，終了遅延は検知されません。

スケジューラーサービス停止中にエージェントホストでジョブが終了した場合

スケジューラーサービスの停止中に，エージェントホストですでに実行中だったジョブが終了した場合（マネージャーがエージェントからのジョブの終了通知を受け取る前にスケジューラーサービスが停止した場合），ジョブはスケジューラーサービスが起動されてから終了状態となります。したがって，実際にエージェントホストでジョブが実行されていた時間は，マネージャー上の実行時間が短くなります。この場合，例えばジョブ実行所要時間を10分としていて，エージェントホストで5分で終了したとしても，マネージャー上はスケジューラーサービス停止中の間も実行中のままのため，停止時間が10分を超える場合は終了遅延となります。

スケジューラーサービス停止中にエージェントホストでジョブが開始・終了した場合

スケジューラーサービスの停止中に，エージェントホストでジョブが開始し，終了した場合（マネージャーがエージェントからのジョブの開始通知および終了通知を受け取る前にスケジューラーサービスが停止した場合），ジョブはスケジューラーサービスが起動されてから実行中となり，すぐに終了状態となります。したがって，マネージャー上のジョブ実行時間は0分となります。この場合，例えばジョブ実行所要時間を10分としていて，エージェントホストで20分間実行中だったとしても，マネージャー上のジョブ実行時間は0分であるため，終了遅延は検知されません。

補足事項

終了遅延を検知したジョブについて，エージェントホストでのジョブ実行時間を確認したい場合は，ajsshowコマンドを，フォーマット指示子「%V」，「%Q」を指定して実行し，ジョブの実行開始および終了日時を取得することで確認できます。ajsshowコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsshow」を参照してください。

スケジューラーサービスの環境設定パラメーターJOBDELAYWARNMSGに「yes」を設定しておくと，終了遅延監視対象のジョブがスケジューラーサービス停止中に実行開始した場合，統合トレースログにメッセージ「KAVS0249-W ジョブ（ジョブ名：実行ID）が実行開始する前にスケジューラーサービスが停止しました」が出力されます。このメッセージによって該当するジョブ名および実行IDを特定できます。

エージェントホスト上でのジョブ実行所要時間によって終了遅延を確認したい場合は，メッセージKAVS0249-Wで特定したジョブに対し，ajsshowコマンドでジョブの実行開始および終了日時を取得して確認してください。

環境設定パラメーターJOBDELAYWARNMSGについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

5.2　Web GUIでの監視方法の検討

Web GUIでジョブネットを監視するに当たって，検討しておく項目を説明します。

なお，Web GUIの環境設定の検討については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.6 JP1/AJS3 - Web Consoleの環境設定について検討する」を参照してください。

5.2.1　ダッシュボード画面での監視対象を検討する

ダッシュボード画面では，業務の実行進捗度，配下のジョブの状態別の件数，遅延の有無などを監視できます。前日の業務の実行結果を確認したり，当日のジョブネットの進捗を監視したりするのに適しています。

ダッシュボード画面で監視するジョブネットは，事前にWeb GUIで登録しておく必要があります。Web GUIで監視したいジョブネットをあらかじめ検討しておいてください。

5.3　APIを利用したユーザーアプリケーションでの監視方法の検討

ユーザーアプリケーションでジョブネットを監視する場合，監視対象のユニットは，ユーザーアプリケーションを使用するユーザーの業務に合わせて任意に選択できます。しかし，大量のユニットを監視対象として表示できるようにしたり，複数のユニットを一度に操作できるようにしたりすると，ユーザーアプリケーションの処理速度が遅くなったり，JP1/AJS3 - Managerへの負荷が増えたりするおそれがあります。

ユーザーアプリケーションを開発する際は，次のような項目について，事前に検討しておいてください。

監視対象とするユニットの数や階層

ユーザーアプリケーションを使用するユーザーの業務内容

APIを利用したユーザーアプリケーションの実装に関する検討事項や注意事項の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　6. APIの概要」を参照してください。

6　アクセス権の検討

この章では，ジョブネットへのアクセス権の検討や，JP1ユーザーとOSユーザーの対応づけの検討について説明します。

6.1　ジョブネットへのアクセス権を検討する流れ

ユーザーに設定する，ジョブネットへのアクセス権の検討について説明します。JP1/AJS3を使用するユーザーに，ジョブの実行だけを許可する権限や，処理結果の参照だけを許可する権限を与えることで，誤った操作が行われることを防ぐことができます。

ジョブネットへのアクセス権を検討する流れを次の図に示します。

なお，ジョブネットへのアクセス権の設定・管理には，JP1/Baseのユーザー管理機能（ユーザー認証，ユーザーマッピング）を利用します。ユーザー管理機能の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

図6‒1　ジョブネットへのアクセス権を検討する流れ

6.2　アクセス権を設定する範囲についての検討

JP1/AJS3では，JP1ユーザーという独自のユーザー名を使用して，ジョブの実行を許可する権限や，処理内容の変更を許可する権限などのアクセス権限を管理しています。

そのJP1ユーザーの登録と管理は，JP1/Baseで提供されているユーザー認証機能を使用しています。そのユーザー認証機能で，JP1ユーザーのアクセス権限を管理しているJP1/Baseのホストを認証サーバと呼びます。ネットワーク上にある各JP1/Baseのホストで，どのホストにインストールされたJP1/Baseを認証サーバにするか指定すると，その認証サーバがアクセス権を管理するホストの範囲（ユーザー認証圏）を決めることができます。そのため，JP1/AJS3を導入する場合，認証サーバがアクセス権を管理するホストの範囲（ユーザー認証圏）について検討しておく必要があります。

次の表に示す内容を考慮に入れて，ユーザー認証圏をどのようにするか検討してください。

表6‒1　認証圏の数と，長所・短所

認証圏の数

長所・短所

ユーザー認証圏をシステム内に一つだけ構築した場合

システム管理者は，JP1ユーザーを統一管理でき，登録や変更作業にあまり手間が掛かりません。

ユーザー認証圏をシステム内に複数構築した場合

システム管理者は，構築したユーザー認証圏の数だけJP1ユーザーを管理する必要が生じます。JP1ユーザーの登録や変更などの管理の手間が発生してしまいます。また，異なる認証サーバごとにログイン認証が発生します。ただし，個々の認証サーバが独立しているため，システムとしての耐性は強くなります。

なお，一つのユーザー認証圏内には，認証サーバを2台設定できます。通常使用する認証サーバをプライマリー認証サーバ，予備として稼働し，トラブル発生時に使用する認証サーバをセカンダリー認証サーバと呼びます。一つのユーザー認証圏内に，認証サーバを1台だけ設定している場合は，認証サーバが起動していなかったり，通信障害が発生したりするなど，何らかの理由で認証サーバに接続できなかった場合に，ジョブやリモートコマンドなどが実行できなくなり，業務が停止するおそれがあります。

2台の認証サーバを設定しておくと，通常使用する認証サーバ（プライマリー認証サーバ）にトラブルが発生しても，予備の認証サーバ（セカンダリー認証サーバ）によってジョブやリモートコマンドを実行できます。ユーザー認証圏がシステム内に一つの場合でも，2台の認証サーバを設定することで，システムとしての耐性は強くなります。必要に応じて，2台の認証サーバを利用することを検討してください。

なお，プライマリー認証サーバとセカンダリー認証サーバを設定する場合は，プライマリー認証サーバに設定されているJP1ユーザーやJP1資源グループなどの情報をセカンダリー認証サーバにコピーして，設定内容を同じにしておいてください。設定内容が同じでない場合，切り替えが発生したときに認証エラーが発生します。

プライマリー認証サーバとセカンダリー認証サーバの設定の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

プライマリー認証サーバとセカンダリー認証サーバを設定した場合の，認証サーバの指定方法については，次に示す個所を参照してください。

JP1/AJS3 - ManagerがインストールされているWindowsホストの場合

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　3.1.1 JP1/Baseのセットアップ」

JP1/AJS3 - AgentがインストールされているWindowsホストの場合

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　3.2.1 JP1/Baseのセットアップ」

JP1/AJS3 - ManagerがインストールされているUNIXホストの場合

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.1.1 JP1/Baseのセットアップ」

JP1/AJS3 - AgentがインストールされているUNIXホストの場合

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.2.1 JP1/Baseのセットアップ」

6.3　登録するユーザーの検討

ユーザーのアクセス権を管理する範囲や，アクセス権を管理するホストの検討が終了したら，JP1/AJS3で使用するJP1ユーザーの登録について検討します。運用に応じてJP1ユーザーを登録し，JP1ユーザーごとに適切な権限を設定してください。

JP1ユーザーの登録例を次の表に示します。

表6‒2　JP1ユーザーの登録例

JP1ユーザー名

使用目的

jp1admin

システム全体を管理するために使用します。

JP1/AJS3，JP1/IM，およびJP1/Baseのすべての管理者権限が，デフォルトで設定されています。設定されている権限を次に示します。

jp1admin：＊=JP1_AJS_Admin，JP1_JPQ_Admin，JP1_Console_Admin

JP1_AJS_Admin：JP1/AJS3の管理者権限

JP1_JPQ_Admin：JP1/AJS3のジョブ実行環境やキューなどの管理者権限，エージェント管理情報の管理者権限

JP1_Console_Admin：JP1/IMの管理者権限

ジョブネットの定義や実行といった通常の業務に使用するJP1ユーザーとしては，「jp1admin」ではなく「jp1mngr」を使用することを推奨します。

jp1mngr

ジョブネットを管理したり（業務管理者用ユーザー），ジョブを実行したり（ジョブ実行用ユーザー）するために使用します。

このユーザーには，すべてのジョブネットを更新・実行・監視できる権限を設定します。また，OSやプログラムなどの仕様上，Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー以外は実行できないジョブを実行できる権限を設定します。権限の設定例を次に示します。

jp1mngr：＊=JP1_AJS_Manager，JP1_JPQ_Operator

JP1_AJS_Manager：ジョブネットの編集・実行権限

JP1_JPQ_Operator：ジョブ実行環境やキューなどの操作権限，ジョブの操作権限，エージェント管理情報の操作権限

jp1user

ジョブを実行（ジョブ実行用ユーザー）するために使用します。

運用管理を効率的に実施するため，マネージャーホスト上でのジョブ実行ユーザーは統一しておいてください。権限の設定例を次に示します。

jp1user：＊=JP1_AJS_Manager，JP1_JPQ_Operator

JP1_AJS_Manager：ジョブネットの編集・実行権限

JP1_JPQ_Operator：ジョブ実行環境やキューなどの操作権限，ジョブの操作権限，エージェント管理情報の操作権限

jp1ope

ジョブネットを監視したり，手動で再実行したりするために使用します。オペレーター向けの業務監視，および手動操作用のユーザーです。権限の設定例を次に示します。

jp1ope：＊=JP1_AJS_Operator

JP1_AJS_Operator：ジョブネットの実行権限，ジョブネットの参照権限

jp1guest

ジョブネットの監視だけをするために使用します。オペレーター向けの業務監視ユーザーです。権限の設定例を次に示します。

jp1guest：＊=JP1_AJS_Guest

JP1_AJS_Guest：ジョブネットの参照権限

root

JP1/AJS3のジョブ実行環境やキューなどを監視するために使用します。

jpqxxxxコマンドをコマンドプロンプトから実行する場合，コマンドを実行するOSユーザーを，JP1ユーザーとして登録する必要があります。この例で説明している，「root」というJP1ユーザーは，UNIXの場合，OSユーザー「root」のことです。Windowsの場合は，OSユーザー「Administrator」を，JP1ユーザー「Administrator」として登録する必要があります。

権限の設定例を次に示します。

root：＊=JP1_JPQ_Admin

JP1_JPQ_Admin：ジョブ実行環境やキューなどの管理者権限

JP1ユーザーに設定できる権限の詳細については，「6.4.1(2) 設定するJP1権限レベルの検討」を参照してください。

JP1ユーザーの登録は省略できますが，ジョブを実行する場合は，JP1ユーザーを登録してください。

JP1ユーザーの登録を省略して，「6.4 設定するアクセス権限の検討」で説明するアクセス権限の設定を行う場合，OSユーザーと同一名称のJP1ユーザーが登録されていると仮定します。

6.4　設定するアクセス権限の検討

ここでは，JP1ユーザーに割り当てるアクセス権限について検討します。

6.4.1　アクセス権限についての検討項目

登録するJP1ユーザーの検討が終了したら，そのJP1ユーザーに，「どのようなグループ（JP1資源グループ）に対して，どのようなアクセス権限（JP1権限レベル）を許可するのか」ということを検討してください。

(1)　定義するJP1資源グループの検討

JP1/AJS3のユニットのアクセス権限は，幾つかのグループに分けて管理します。このグループをJP1資源グループと呼びます。JP1資源グループには，任意の名称を定義できます。例えば，資材部や人事部などの部署ごとに，「purchasingdep」や「personneldep」というような，部署を意味する名称を定義できます。

各JP1資源グループには，それぞれアクセス権限を設定できます。JP1資源グループに対するアクセス権限は，JP1ユーザーに対して関連づけます。JP1ユーザーは，関連づけられたJP1資源グループのユニットに対して，設定されたアクセス権限の範囲内だけで操作できるようになります。

どのJP1資源グループにも所属していないユニットは，アクセス制御の対象になりません。そのため，すべてのJP1ユーザーが参照したり，変更したりできてしまいます。また，どのJP1ユーザーにも関連づけられていないJP1資源グループは，どのJP1ユーザーからもアクセスできなくなってしまいます。JP1/AJS3を運用していく上で，すべてのJP1ユーザーがすべてのユニットに対して適切なアクセス権限を保持できるように，次のこと検討しておくことを推奨します。

すべてのユニットに，JP1資源グループを設定してあるか

すべてのJP1資源グループは，適切なアクセス権限を設定した上でJP1ユーザーと関連づけてあるか

すべてのJP1ユーザーに，適切なJP1資源グループが関連づけられているか

また，一人のJP1ユーザーに対して複数のJP1資源グループを関連づけることもできます。例えば，一人のJP1ユーザーに，総務部のJP1資源グループと営業部のJP1資源グループを関連づけられます。これによって，一人のJP1ユーザーに対する総務部と営業部のJP1資源グループのアクセス権限を，別々に制御できます。

(2)　設定するJP1権限レベルの検討

JP1資源グループに対して，どのような操作ができるかを表したものをJP1権限レベルと呼びます。

JP1権限レベルは，JP1ユーザーに関連づけられているJP1資源グループごとに設定します。例えば，一人のJP1ユーザーに総務部のJP1資源グループと営業部のJP1資源グループが関連づけられている場合，総務部のJP1資源グループにはユニットを実行・編集できるJP1権限レベルを，営業部のJP1資源グループにはユニットを参照できるJP1権限レベルを設定できます。この場合，このJP1ユーザーは，総務部のJP1資源グループのユニットを実行・編集できる権限と，営業部のJP1資源グループのユニットを参照できる権限を持ちます。

JP1権限レベルには次の3種類があります。

ジョブネット定義・実行時のアクセス権限

QUEUEジョブ，サブミットジョブ実行環境で使用するコマンドの実行・操作時のアクセス権限

エージェント管理情報操作時のアクセス権限

それぞれのJP1権限レベル名と操作できる内容を以降に示します。これらの内容を参照して，設定するJP1権限レベルを検討してください。

(a)　ジョブネット定義・実行時のアクセス権限

ジョブネット定義・実行時のアクセス権限には，次の5種類があります。

JP1_AJS_Admin

管理者権限です。ユニットの所有者やJP1資源グループの操作権限，ジョブネットの定義・実行・編集権限などを持っています。

JP1_AJS_Manager

ジョブネットの定義・実行・編集権限などを持っています。

JP1_AJS_Editor

ジョブネットの定義・編集権限などを持っています。

JP1_AJS_Operator

ジョブネットの実行・参照権限などを持っています。

JP1_AJS_Guest

ジョブネットの参照権限などを持っています。

ジョブネット定義・実行時のJP1権限レベル名と詳細な操作内容を次の表に示します。

表6‒3　ジョブネット定義・実行時のJP1権限レベル名と操作できる内容

操作内容

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Editor

JP1_AJS_Operator

JP1_AJS_Guest

所有者権限※1を持たないユニットの所有者，JP1資源グループ名，またはジョブの実行ユーザー種別を変更する

○

−

−

−

−

ユニットを定義する

○

○

○

−

−

ジョブネット配下のユニットの定義内容を変更する

○

○※2

○※2

−

−

ジョブネットの定義内容を変更する

○

○

○

−

−

ユニットをコピー・移動したり，名称を変更したりする※3

○

○

○

−

−

ユニットを削除する※4

○

○

○

−

−

ユニット名を標準出力ファイルに出力する

○

○

○

○

○

ユニットの定義内容を標準出力ファイルに出力する

○

○

○

○

○

ユニットを退避する

○

○

○

○

○

ユニットを回復する

○

○

○

−

−

ジョブグループにカレンダー情報を定義する

○

○

○

−

−

特定期間について，ジョブネットの実行スケジュールを定義する

○

○

○

○

○

定義済みのジョブネットを実行登録する

○

○

−

○

−

ジョブネットの実行登録を解除する

○

○

−

○

−

ジョブネットをリリース登録する

○

○

○※5

○※5

−

ジョブネットのリリースを中止する

○

○

○※5

○※5

−

ジョブネットのリリース情報を参照する

○

○

○

○

○

ジョブネットやジョブの実行履歴，現在の状態，次回実行予定などを標準出力ファイルに出力する

○

○

○

○

○

ジョブネットに定義されたスケジュールを一時的に変更する

○

○

−

○

−

ジョブの状態を一時的に変更する

○

○

−

○

−

ジョブの状態を変更する

○

○

−

○

−

ジョブネットの実行を中断する

○

○

−

○

−

ジョブネットを再実行する

○

○

−

○

−

ジョブやジョブネットの実行を強制終了させる

○

○

−

○

−

ユニットをエクスポートする

○

○

○

○

○

ユニットをインポートする

○

○

○

−

−

ジョブネットの実行登録状態をエクスポートする

○

○

○

○

○

ジョブネットの実行登録状態をインポートする

○

○

−

○

−

（凡例）

○：操作できる。

−：操作できない。

注※1

ユニットに所有者が設定されていない場合は，すべてのユーザーがJP1資源グループ名，所有者，および実行ユーザー種別を変更できます。

ユニットの所有者権限については，「(3) ユニットの所有者権限」を参照してください。

注※2

ジョブの詳細定義を変更する場合，ジョブの実行ユーザー種別によって変更できる項目が異なります。詳細については，「(6) ジョブの定義変更とアクセス権限」を参照してください。

注※3

コピー・移動したり，名称を変更したりするユニットの上位ユニットが操作対象ユニットです。例えば，/AAA/BBB/CCCというユニットを移動する場合，ユニット/AAA/BBBに設定されているJP1資源グループに対し，該当する権限が必要です。コピー・移動したり，名称を変更したりするユニットに対しては，次のような権限が必要です。

コピーの場合は，コピー元ユニット（配下のユニットも含む）に設定されているJP1資源グループに対し，JP1_AJS_Admin，JP1_AJS_Manager，JP1_AJS_Editor，JP1_AJS_Operator，またはJP1_AJS_Guestの権限が必要です。

移動の場合は，移動するユニットに設定されているJP1資源グループに対し，JP1_AJS_Admin，JP1_AJS_Manager，またはJP1_AJS_Editorの権限が必要です。

名称の変更の場合は，名称を変更するユニットに設定されているJP1資源グループに対し，JP1_AJS_Admin，JP1_AJS_Manager，またはJP1_AJS_Editorの権限が必要です。

注※4

削除するユニットの上位ユニットも操作対象ユニットです。例えば，/AAA/BBB/CCCというユニットを削除する場合，ユニット/AAA/BBB/CCC（配下のユニットも含む）に設定されているJP1資源グループおよびユニット/AAA/BBBに設定されているJP1資源グループに対し，該当する権限が必要です。

注※5

JP1_AJS_EditorおよびJP1_AJS_Operatorの両方の権限が必要です。

これは，リリース登録およびリリース中止の操作によって，ジョブネットの定義変更と，定義変更されたジョブネットの実行登録が行われるためです。

ユニットを操作するJP1ユーザーには，操作対象となるユニットに設定されているJP1資源グループに対して該当の操作権限が必要です。また，上位ユニットに設定されているJP1資源グループに対しては，JP1_AJS_Admin，JP1_AJS_Manager，JP1_AJS_Editor，JP1_AJS_Operator，またはJP1_AJS_Guestの権限が必要です。

ユニットを操作するJP1ユーザーにマッピングされているOSユーザーがAdministrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザーの場合，JP1権限レベルに関係なく，すべての操作を実行できます。ユニットを操作するコマンドを実行する場合も，環境変数JP1_USERNAMEに設定したJP1ユーザーの権限に関係なく，すべての操作を実行できます。ただし，環境設定パラメーターADMACLIMITをデフォルトから変更して「yes」に設定しているときは，実行できる操作はJP1権限レベルの範囲の操作だけです。

環境設定パラメーターADMACLIMITの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.11.2(4) ADMACLIMIT」を参照してください。

ユニットにJP1資源グループが設定されていない場合は，そのユニットに対して，すべてのユーザーがJP1/AJS3のすべての操作を実行できます。

注意事項

マネージャージョブグループ，マネージャージョブネットでは，参照先のJP1/AJS3 - Managerのアクセス権限が適用されます。

JP1/AJS3 - Viewが接続している間，JP1/AJS3 - Manager上で，アクセス権限の情報をキャッシュに保持しています。このため，アクセス権限の変更が，接続中のJP1/AJS3 - Viewに反映されないことがあります。アクセス権限を変更する場合には，接続中のJP1/AJS3 - Viewをログアウトし，アクセス権限を変更後，再度ログインしてください。

(b)　QUEUEジョブ，サブミットジョブ実行環境で使用するコマンドの実行・操作時のアクセス権限

QUEUEジョブ，サブミットジョブ実行環境で使用するコマンドの実行・操作時のアクセス権限には，次の3種類があります。

JP1_JPQ_Admin

管理者権限です。ジョブ実行環境の設定権限，キューやジョブ実行先エージェントの操作権限，ほかのユーザーがキューイングしたジョブの操作権限を持っています。

JP1_JPQ_Operator

キューやジョブ実行先エージェントの操作権限，ほかのユーザーがキューイングしたジョブの操作権限を持っています。

JP1_JPQ_User

サブミットジョブの登録や，自分がキューイングしたジョブの操作権限を持っています。

QUEUEジョブ，サブミットジョブ実行環境で使用するコマンドの実行・操作時のアクセス権限の設定では，JP1資源グループ「JP1_Queue」に対して，これらのJP1権限レベルを持たせるように設定します。「JP1_Queue」は，大文字・小文字を間違えないように入力してください。

QUEUEジョブ，サブミットジョブ実行環境で使用するコマンドの実行・操作時のJP1権限レベル名と詳細な操作内容を次の表に示します。

表6‒4　QUEUEジョブ，サブミットジョブ実行環境で使用するコマンドの実行・操作時のJP1権限レベル名と詳細な操作内容

操作内容

JP1_JPQ_

Admin

JP1_JPQ_

Operator

JP1_JPQ_

User

サブミットジョブを登録する

○

○

○

ジョブの実行をキャンセル，または強制終了する

○

○

△

ジョブの実行を保留，または保留解除する

○

○

△

ジョブを移動する

○

○

△

ジョブ情報を出力する

○

○

△

終了ジョブ情報を出力する

○

○

△

データベースから終了ジョブ情報を削除する

○

○

−

キューを開く

○

○

−

キューを閉じる

○

○

−

キューを追加する

○

−

−

キューを削除する

○

−

−

キュー情報を出力する

○

○

○

キューの定義を変更する

○

−

−

キューをエージェントに接続する

○

−

−

キューとエージェントの接続を解除する

○

−

−

ジョブ実行多重度を変更する

○

−

−

エージェントを追加する

○

−

−

エージェントを削除する

○

−

−

エージェントホスト情報を出力する

○

−

−

排他実行リソースを追加する

○

−

−

排他実行リソースを削除する

○

−

−

排他実行リソース情報を出力する

○

○

○

（凡例）

○：操作できる。

△：操作できるが，ほかのユーザーが実行したジョブは操作できない。

−：操作できない。

注意事項

QUEUEジョブ，サブミットジョブ実行環境で使用するコマンドの実行・操作時は，処理要求先マネージャーのアクセス権限の定義が適用されます。

(c)　エージェント管理情報操作時のアクセス権限

エージェント管理情報操作時のアクセス権限には，次の3種類があります。

JP1_JPQ_Admin

管理者権限です。実行エージェントや実行エージェントグループの定義を追加・変更・削除する権限を持っています。

JP1_JPQ_Operator

実行エージェントや実行エージェントグループの受付配信制限の状態を変更する権限を持っています。

JP1_JPQ_User

実行エージェントや実行エージェントグループの状態および定義内容を参照する権限を持っています。

エージェント管理情報操作時のアクセス権限の設定では，JP1資源グループ「JP1_Queue」に対して，これらのJP1権限レベルを持たせるように設定します。「JP1_Queue」は，大文字・小文字を間違えないように入力してください。

エージェント管理情報操作時のJP1権限レベル名と詳細な操作内容を次に示します。

表6‒5　エージェント管理情報操作時のJP1権限レベル名と詳細な操作内容

操作内容

JP1_JPQ_

Admin

JP1_JPQ_

Operator

JP1_JPQ_

User

実行エージェントを追加する

○

−

−

実行エージェントグループを追加する

○

−

−

実行エージェントを削除する

○

−

−

実行エージェントグループを削除する

○

−

−

実行エージェントの実行ホストを変更する

○

−

−

実行エージェントのジョブ実行多重度を変更する

○

−

−

実行エージェントの説明文を変更する

○

−

−

実行エージェントグループの説明文を変更する

○

−

−

実行エージェントグループに接続する実行エージェントを追加する

○

−

−

実行エージェントグループに接続されている実行エージェントの優先順位を変更する

○

−

−

実行エージェントグループに接続されている実行エージェントを接続先から解除する

○

−

−

実行エージェントの受付配信制限の状態を変更する

○

○

−

実行エージェントグループの受付配信制限の状態を変更する

○

○

−

実行エージェントの状態を表示する※

○

○

○

実行エージェントグループの状態を表示する※

○

○

○

すべての実行エージェントと実行エージェントグループの状態を表示する※

○

○

○

すべての実行エージェントと実行エージェントグループの名称を表示する※

○

○

○

実行エージェントの定義を出力する※

○

○

○

実行エージェントグループの定義を出力する※

○

○

○

すべての実行エージェントと実行エージェントグループの定義を出力する※

○

○

○

（凡例）

○：操作できる。

−：操作できない。

注※

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザーは，JP1権限レベルに関係なく操作できます。

(3)　ユニットの所有者権限

ジョブやジョブネットを定義したユーザーは，そのジョブやジョブネットの所有者として設定され，所有者権限を持ちます。所有者権限を持つと，JP1権限レベルに関係なく，次の設定を変更できます。

JP1資源グループ名

所有者

実行ユーザー種別（ジョブの場合）

ただし，所有者であっても，ユニットのJP1資源グループに対して参照権限が与えられていない場合は，JP1/AJS3 - Viewでユニットの詳細定義ダイアログボックスを表示できません。そのため，JP1/AJS3 - ViewからJP1資源グループ名，所有者，および実行ユーザー種別を変更できません。所有者のままこれらの設定を変更したい場合は，ajschangeコマンドを実行して，JP1資源グループを，所有者に参照権限が与えられているJP1資源グループに変更してください。ajschangeコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajschange」を参照してください。

なお，ユニットに所有者が設定されていない場合は，すべてのユーザーがJP1資源グループ名，所有者，および実行ユーザー種別を変更できます。

(4)　ユニットの新規作成，コピー，またはリリース登録時のアクセス権限

ユニットを新規作成，コピー，またはリリース登録すると，ユニットの所有者およびJP1資源グループは，デフォルトでは次のように設定されます。

ユニットをJP1/AJS3 - Viewで新規作成した場合

所有者：ユニットを作成したJP1ユーザー

JP1資源グループ：上位ユニットのJP1資源グループ

ユニットをajsdefineコマンドで新規作成した場合

所有者：ユニット定義ファイルで設定した所有者

JP1資源グループ：ユニット定義ファイルで設定したJP1資源グループ

ユニットをJP1/AJS3 - Viewまたはajscopyコマンドでコピーした場合

所有者：ユニットをコピーしたJP1ユーザー

JP1資源グループ：コピー元ユニットのJP1資源グループ

ユニットをJP1/AJS3 - Viewまたはajsreleaseコマンドでリリース登録した場合

所有者：リリース元ユニットの所有者

JP1資源グループ：リリース元ユニットのJP1資源グループ

JP1/AJS3 - Definition Assistantで一括または単独でエクスポートしてユニットを新規作成した場合

所有者：定義情報管理テンプレートで設定した所有者

JP1資源グループ：定義情報管理テンプレートで設定したJP1資源グループ

新規作成，コピー，またはリリース登録したユニットの所有者やJP1資源グループを，上位のユニットから継承するように設定することもできます。この機能を，上位ユニット属性継承機能といいます。この機能を使用することで，システム内のユニットの所有者を統一して運用したい場合に，新規作成，コピー，またはリリース登録したユニットの所有者，およびJP1資源グループを変更する必要がなくなります。

(a)　上位ユニット属性継承機能の概要

上位ユニット属性継承機能は，ジョブグループまたはジョブネットに対して設定します。上位ユニット属性継承機能を設定したジョブグループまたはジョブネット配下に，ユニットを新規作成したり，コピーして作成したり，またはリリース先としてリリース登録したりすると，作成したユニットは上位のユニットの所有者やJP1資源グループを継承します。なお，定義済みのユニットや，切り取って貼り付けたユニットの場合，所有者やJP1資源グループは変更されません。

上位ユニット属性継承機能の例を，次の図に示します。

図6‒2　上位ユニット属性継承機能の例

上位ユニット属性継承機能を設定していない場合，ジョブ1をジョブネットBの配下にコピーすると，コピーして作成されたジョブ1の所有者はコピー操作をしたJP1ユーザーの「jp1userX」が，JP1資源グループはコピー元ユニットの「eigyou」が設定されます。

上位ユニット属性継承機能を設定している場合，ジョブ1をジョブネットBの配下にコピーすると，コピーして作成されたジョブ1の所有者およびJP1資源グループは，ジョブネットBの設定を継承します。

2階層以上のユニット構成で上位ユニット属性継承機能を設定している場合，新規作成したユニットおよびコピーして作成したユニットの所有者およびJP1資源グループは，作成したユニットの一つ上の階層のユニットの所有者およびJP1資源グループを継承します。

2階層以上のユニット構成で上位ユニット属性継承機能を設定している場合の例を，次の図に示します。

図6‒3　2階層以上のユニット構成で上位ユニット属性継承機能を設定している場合の例

この例では，ジョブグループBに上位ユニット属性継承機能を設定しています。ジョブネットAの配下にあるジョブ1をジョブネットBの配下にコピーすると，コピーして作成したジョブ1の所有者およびJP1資源グループの設定は，作成したユニットの一つ上の階層のユニットであるジョブネットBの設定を継承します。ジョブグループBの設定は継承しません。

注意事項

上位ユニット属性継承機能は，バージョン09-50以降のJP1/AJS3 - Managerで使用できます。ただし，バージョン09-50以降のJP1/AJS3 - Managerにバージョン09-10以前のJP1/AJS3 - Viewで接続している場合，コピーしたユニットは上位ユニットの設定を継承できますが，新規作成したユニットは上位ユニットの設定を継承できません。

ajsrestoreコマンドまたはJP1/AJS3 - Viewによるユニットの回復，およびajsimportコマンドによるユニットのインポートは，元の定義の復元を目的としています。そのため，復元先の上位ユニットに上位ユニット属性継承機能を設定していても，上位ユニット属性継承機能は有効になりません。

ジョブネットをリリース登録する場合，リリース先の上位ユニットに上位ユニット属性継承機能を設定すると，上位ユニット属性継承機能の設定が優先されます。リリース元のユニットの所有者，およびJP1資源グループを優先する場合は，リリース先の上位ユニットに上位ユニット属性継承機能を設定しないか，リリース元とリリース先は同じユニット属性になるようユニット属性プロファイルを定義してください。

コピーして作成するユニットのユニット完全名が，上位ユニット属性継承機能を設定するユニットの完全名と同じ場合，コピーして作成するユニットは，コピー元ユニットの所有者およびJP1資源グループの設定が維持されます。

(b)　上位ユニット属性継承機能の設定

上位ユニット属性継承機能は，ユニット属性プロファイルで設定します。ユニット属性プロファイルには，上位ユニット属性継承機能を設定するユニットの完全名，および上位ユニット属性継承機能の設定方法を設定します。

上位ユニット属性継承機能を設定するユニットの完全名

上位ユニット属性継承機能を設定するジョブグループまたはジョブネットの完全名を指定します。スケジューラーサービス配下のすべてのユニットに設定する場合は，「/」を指定します。

なお，ここで指定するユニットは，実行ユーザー固定機能を設定するユニットと共通です。実行ユーザー固定機能については，「(5) ジョブの実行ユーザー」を参照してください。

上位ユニット属性継承機能の設定方法

上位ユニット属性継承機能の設定方法を，次のどちらかの値で指定します。

entryuser

上位ユニット属性継承機能を設定したジョブグループまたはジョブネットの配下のユニットが，所有者およびJP1資源グループを上位ユニットから継承します。ただし，実行ユーザー種別が所有ユーザーに設定されているジョブをコピーして作成した場合は，上位ユニットの設定を継承しないで，コピー元ユニットの設定を維持します。

all

上位ユニット属性継承機能を設定したジョブグループまたはジョブネットの配下のユニットが，所有者およびJP1資源グループを上位ユニットから継承します。実行ユーザー種別が所有ユーザーに設定されているジョブをコピーして作成した場合でも，上位ユニットの設定を継承します。

上位ユニット属性継承機能の設定方法の違いを，次の図に示します。

図6‒4　上位ユニット属性継承機能の設定方法の違い（上位ユニット属性継承機能の設定方法がentryuserの場合）

この例では，上位ユニット属性継承機能の設定方法をentryuserにしています。ジョブ1およびジョブ2をジョブネットB配下にコピーすると，ジョブ1は実行ユーザー種別が登録ユーザーに設定されているため，ジョブネットBの所有者およびJP1資源グループの設定を継承します。一方，ジョブ2は実行ユーザー種別が所有ユーザーに設定されているため，コピー元ユニットの所有者およびJP1資源グループの設定を維持します。

図6‒5　上位ユニット属性継承機能の設定方法の違い（上位ユニット属性継承機能の設定方法がallの場合）

この例では，上位ユニット属性継承機能の設定方法をallにしています。ジョブ1およびジョブ2をジョブネットB配下にコピーすると，ジョブ1およびジョブ2は両方ともジョブネットBの所有者およびJP1資源グループの設定を継承します。

補足事項

同一ユニット配下で，異なる階層にある複数のユニットに対して上位ユニット属性継承機能を設定している場合，その配下のユニットは，最も近い上位のユニットの設定方法を優先します。例えば，ジョブグループとそのジョブグループ配下にあるジョブネットの両方に上位ユニット属性継承機能の設定している場合，ジョブネット配下のジョブは，ジョブネットの設定方法を優先します。

ユニット属性プロファイルの設定方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　21.1.3 上位ユニット属性継承機能と実行ユーザー固定機能の設定手順」を参照してください。ユニット属性プロファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　21.1.4 ユニット属性プロファイルの詳細」を参照してください。

(c)　上位ユニット属性継承機能の使用例

上位ユニット属性継承機能の使用例について説明します。

ここでは，次のような方針でジョブネットを定義することを想定します。

アクセス権限の定義方針

すべてのユニットのアクセス権（所有者およびJP1資源グループ）は，所有者「user1」，JP1資源グループ「keiri」に統一する。

ユニットの定義方針

マネージャーホストに複数のJP1ユーザーがJP1/AJS3 - Viewで接続し，それぞれのJP1ユーザーが担当業務のユニットを定義する。

テスト用のジョブグループ「テスト」でジョブネットAを作成し，配下にジョブ1とジョブ2を定義する。

ジョブネットAをジョブグループ「テスト」でテストしたあと，ジョブネットAを本番用のジョブグループ「本番」の配下にコピーし，運用を開始する。

なお，マネージャーホスト環境は構築済みであり，ジョブグループ「テスト」および「本番」は作成済みとします。また，ジョブグループ「本番」の所有者には「user1」を，JP1資源グループには「keiri」を設定します。

このようなジョブネットを，上位ユニット属性継承機能を使用して定義する例を，次の図に示します。

図6‒6　上位ユニット属性継承機能の使用例

この例では，JP1ユーザーのjp1userA，jp1userB，およびjp1userCが，それぞれJP1/AJS3 - Viewでマネージャーホストに接続しています。AJSROOT1のユニット属性プロファイルには，上位ユニット属性継承機能を設定するユニットとして「/本番」を，上位ユニット属性継承機能の設定方法には「all」を指定します。

マネージャーホストのテスト用のジョブグループ「テスト」に，それぞれのJP1ユーザーが，ジョブネットA，ジョブ1，およびジョブ2を定義します。このとき，定義したユニットの所有者は，定義したJP1ユーザー名が設定されます。ジョブグループ「テスト」でジョブネットAをテストしたあと，ジョブネットAをジョブグループ「本番」にコピーします。コピーして作成したジョブネットAは，上位ユニットであるジョブグループ「本番」のアクセス権を継承します。同様に，コピーして作成したジョブ1およびジョブ2も，上位ユニットであるジョブネットAのアクセス権，つまりジョブグループ「本番」のアクセス権を継承します。そのため，ジョブグループ「本番」の配下にコピーしたすべてのユニットは，所有者およびJP1資源グループを統一して運用できます。

(5)　ジョブの実行ユーザー

ジョブネットを実行したとき，配下に定義されているジョブを実行するJP1ユーザーのことを，ジョブの実行ユーザーといいます。

ジョブの実行ユーザーは，次の二つの種別から選択します。

登録ユーザー

ジョブネットを実行登録したJP1ユーザーがジョブを実行します。実行登録したJP1ユーザーにジョブの実行権限が与えられていれば，ジョブを実行できます。

所有ユーザー

ジョブの所有者に設定されているJP1ユーザーがジョブを実行します。実行登録したJP1ユーザーにジョブの実行権限が与えられていなくても，所有者に設定されているJP1ユーザーにジョブの実行権限が与えられていれば，ジョブを実行できます。

ORジョブ，判定ジョブ，およびイベントジョブは，JP1/AJS3を起動しているユーザーの権限で実行されます。そのため，ORジョブおよび判定ジョブでは実行ユーザー種別を指定できません。イベントジョブでは指定しても無効となります。

ジョブを実行する際，ジョブは実行先ホスト（エージェントホスト）に転送されて実行されます。そのため，ジョブの実行ユーザーは実行先ホストでOSユーザーとユーザーマッピングしておく必要があります。実行ユーザー種別で登録ユーザーを指定した場合は，ジョブネットを実行登録するJP1ユーザーをOSユーザーとマッピングします。所有ユーザーを指定した場合は，ジョブの所有者をOSユーザーとマッピングします。

ジョブの実行ユーザーを，ジョブに定義してある実行ユーザー種別とは関係なく，上位のユニットの所有者に設定してあるJP1ユーザーで固定してジョブを実行することもできます。実行ユーザーを上位ユニットの所有者に固定する機能を，実行ユーザー固定機能といいます。この機能を使用することで，ジョブネットを実行登録するユーザーに関係なく，すべてのジョブを一つのJP1ユーザーで実行できるようになります。

注意事項

実行ユーザー固定機能は，バージョン09-50以降のJP1/AJS3 - Managerで使用できます。

(a)　実行ユーザー固定機能の概要

実行ユーザー固定機能は，ジョブグループまたはジョブネットに対して設定します。実行ユーザー固定機能が設定されたジョブグループまたはジョブネット配下で実行するジョブは，詳細定義に定義されている実行ユーザー種別とは関係なく，実行ユーザー固定機能を設定したユニットの所有者に設定されているJP1ユーザーの権限で実行されます。

実行ユーザー固定機能の例を，次の図に示します。

図6‒7　実行ユーザー固定機能の例

実行ユーザー固定機能を設定していない場合，JP1ユーザー「jp1userX」がジョブネットAを実行登録すると，ジョブ1の実行ユーザー種別は登録ユーザーであるため，実行ユーザーはジョブネットAの登録ユーザー「jp1userX」になります。

ジョブネットAに実行ユーザー固定機能を設定している場合，JP1ユーザー「jp1userX」がジョブネットAを実行登録すると，実行ユーザー種別とは関係なく，ジョブ1の実行ユーザーはジョブネットAの所有者である「jp1userA」になります。

注意事項

実行ユーザー固定機能を設定している場合，ジョブの詳細定義で設定している実行ユーザーと，実際の実行ユーザーが異なります。そのため，詳細定義でジョブを実行できるようにアクセス権限を定義しても，実行ユーザー固定機能で設定される実行ユーザーにジョブの実行権限がないと，ジョブ実行時に権限エラーになるので注意してください。

実行ユーザー固定機能を設定している場合，ジョブの定義情報は変更されません。ジョブ実行時には，ジョブの定義情報とは関係なく，実行ユーザー固定機能で設定されたJP1ユーザーでジョブが実行されます。

実行ユーザー固定機能は，次に示すジョブの上位ユニットに設定することで，実行ユーザーを固定できます。イベントジョブは実行ユーザーに依存しないため，対象外です。

標準ジョブ※

アクションジョブ

カスタムジョブ

引き継ぎ情報設定ジョブ

HTTP接続ジョブ

注※

UNIXジョブまたはPCジョブがキューレスジョブの場合でも，実行ユーザーを固定できます。

注意事項

リモートジョブネット配下のジョブの場合は，接続先ホストの実行ユーザー固定機能の設定が有効になります。

2階層以上のユニット構成で実行ユーザー固定機能を設定している場合，ジョブの実行ユーザーとして固定されるJP1ユーザーは，実行ユーザー固定機能を設定しているユニットのうち，ジョブに最も近い階層のユニットの所有者になります。

2階層以上のユニット構成で実行ユーザー固定機能を設定している場合の例を，次の図に示します。

図6‒8　2階層以上のユニット構成で実行ユーザー固定機能を設定している場合の例

例1では，ジョブグループAに実行ユーザー固定機能を設定しています。ジョブグループA配下のジョブネットAを実行登録すると，ジョブ1の実行ユーザーは，実行ユーザー固定機能を設定したジョブグループAの所有者jp1userAになります。

例2では，ジョブグループAおよびジョブネットAに実行ユーザー固定機能を設定しています。ジョブネットAを実行登録すると，ジョブ1の実行ユーザーは，実行ユーザー固定機能を設定したユニットのうち最も近い階層にあるジョブネットAの所有者jp1userBになります。

(b)　実行ユーザー固定機能の設定

実行ユーザー固定機能は，ユニット属性プロファイルで設定します。ユニット属性プロファイルには，実行ユーザー固定機能を設定するユニットの完全名，および実行ユーザー固定機能の設定方法を設定します。

実行ユーザー固定機能を設定するユニットの完全名

実行ユーザー固定機能を設定するジョブグループまたはジョブネットの完全名を指定します。スケジューラーサービス配下のすべてのユニットに設定する場合は，「/」を指定します。

なお，ここで指定するユニットは，上位ユニット属性継承機能を設定するユニットと共通です。上位ユニット属性継承機能については，「(4) ユニットの新規作成，コピー，またはリリース登録時のアクセス権限」を参照してください。

実行ユーザー固定機能の設定方法

実行ユーザー固定機能の設定方法を，次のどちらかの値で指定します。

entryuser

実行ユーザー固定機能を設定したユニット配下にあるジョブの実行ユーザーを，実行ユーザー固定機能を設定したユニットの所有者で固定します。ただし，配下のジョブのうち実行ユーザー種別が所有ユーザーに設定されているジョブについては，それぞれのジョブの所有者が実行ユーザーになります。

all

実行ユーザー固定機能を設定したユニット配下にあるジョブの実行ユーザーを，実行ユーザー固定機能を設定したユニットの所有者で固定します。実行ユーザー種別が所有ユーザーのジョブでも，実行ユーザー固定機能を設定したユニットの所有者で固定します。

実行ユーザー固定機能の設定方法の違いを，次の図に示します。

図6‒9　実行ユーザー固定機能の設定方法の違い（実行ユーザー固定機能の設定方法がentryuserの場合）

この例では，実行ユーザー固定機能の設定方法をentryuserに設定しています。ジョブネットAを実行登録すると，ジョブ1は実行ユーザー種別が所有ユーザーに設定されているため，実行ユーザーは所有者のjp1userBになります。一方，ジョブ2は実行ユーザー種別が登録ユーザーに設定されているため，実行ユーザーは，ジョブネットAの所有者であるjp1userAに固定されます。

図6‒10　実行ユーザー固定機能の設定方法の違い（実行ユーザー固定機能の設定方法がallの場合）

この例では，実行ユーザー固定機能の設定方法をallに設定しています。ジョブネットAを実行登録すると，ジョブ1およびジョブ2の実行ユーザーは，ジョブネットAの所有者であるjp1userAに固定されます。

補足事項

同一ユニット配下で，異なる階層にある複数のユニットに対して実行ユーザー固定機能を設定している場合，その配下のジョブは，最も近い上位のユニットの設定方法を優先します。例えば，ジョブグループとそのジョブグループ配下にあるジョブネットの両方に実行ユーザー固定機能の設定している場合，ジョブネット配下のジョブは，ジョブネットの設定方法を優先します。

ユニット属性プロファイルの設定方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　21.1.3 上位ユニット属性継承機能と実行ユーザー固定機能の設定手順」を参照してください。ユニット属性プロファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　21.1.4 ユニット属性プロファイルの詳細」を参照してください。

(c)　実行ユーザー固定機能の使用例

実行ユーザー固定機能の使用例について説明します。

ここでは，次のようなジョブネットを実行することを想定します。

ジョブネットAはマネージャーホストhostMに定義されていて，所有者はjp1userXである。

ジョブネットA配下にはジョブ1とジョブ2が定義されていて，実行ユーザー種別はどちらも登録ユーザーである。

このようなジョブネットAを，実行ユーザー固定機能を使用して実行する例を次に示します。

図6‒11　実行ユーザー固定機能の使用例

この例では，ジョブネットAに対して実行ユーザー固定機能を設定しています。実行ユーザー固定機能の設定方法はallです。ジョブネットAをjp1userA，jp1userB，またはjp1userCのだれかが実行登録すると，ジョブ1およびジョブ2は実行先のエージェントホストに転送されます。このとき，登録ユーザーがだれであっても，ジョブ1およびジョブ2の実行ユーザーは，ジョブネットAの所有者jp1userXに固定されます。そのため，ジョブの転送先のエージェントホストでジョブ1およびジョブ2を実行するには，jp1userXとOSユーザーosuser1のユーザーマッピングが必要になります。登録ユーザーであるjp1userA，jp1userB，またはjp1userCのユーザーマッピングは必要ありません。また，ジョブネットAを実行するJP1ユーザーが追加されても，ユーザーマッピング定義を追加する必要はありません。

(d)　実行ユーザー固定機能と上位ユニット属性継承機能の組み合わせ

実行ユーザー固定機能と上位ユニット属性継承機能は，ともにユニット属性プロファイルを使って設定します。両方の機能を同時に使用する場合，それぞれの機能で設定方法をentryuserまたはallから選択します。このとき，設定方法が異なる組み合わせで運用すると，ジョブ実行の動作がわかりにくくなります。そのため，両機能で設定方法は統一することを推奨します。

実行ユーザー固定機能と上位ユニット属性継承機能の設定方法の組み合わせを，次の表に示します。

表6‒6　実行ユーザー固定機能と上位ユニット属性継承機能の設定方法の組み合わせ

項番

実行ユーザー固定機能の設定方法

上位ユニット属性継承機能の設定方法

説明

1

entryuser

entryuser

特定のジョブだけ，実行ユーザーをそのジョブの所有者に固定できます。ジョブをコピーしても，設定は変更されません。

特殊なジョブを部品として別に作成し，コピーしてシステムに組み込むような運用の場合に指定します。

2

all

all

実行ユーザー，所有者，およびJP1資源グループを，指定したユニット配下で統一します。

3

entryuser

all

推奨しない組み合わせです。

特定のジョブだけ，実行ユーザーをそのジョブの所有者に固定できますが，そのジョブをコピーすると設定が変更されてしまいます。

4

all

entryuser

推奨しない組み合わせです。

特定のジョブをコピーした場合にコピー元のジョブの実行ユーザーを維持しようとしても，ジョブを実行する際に実行ユーザーが別のユニットの所有者に固定されてしまいます。

(6)　ジョブの定義変更とアクセス権限

JP1ユーザーがジョブの詳細定義を変更する場合，アクセス権限の有無やジョブの定義内容によって，変更できる詳細定義の項目が異なります。次のどれかに該当する場合は，すべての詳細定義を変更できます。

環境設定パラメーターADMACLIMITを省略している，または環境設定パラメーターADMACLIMITに「no」を設定していて，操作するJP1ユーザーが次の管理者権限を持つOSユーザーにマッピングされている。

Windowsの場合

Administrators権限を持つOSユーザー

UNIXの場合

スーパーユーザー権限を持つOSユーザー

操作対象のジョブに資源グループおよび所有者が設定されていて，操作するJP1ユーザーがその資源グループに対してJP1_AJS_Admin権限を持っている。

操作対象のジョブに資源グループが指定されていない。

管理者権限が与えられていない場合，JP1権限レベルがJP1_AJS_ManagerまたはJP1_AJS_EditorのJP1ユーザーがジョブの詳細定義を変更できます。ただし，JP1ユーザーがジョブの所有者権限を持っているかどうか，およびジョブの実行ユーザー種別の設定によって，変更できる詳細定義の項目が異なります。

JP1ユーザーの所有者権限の有無，およびジョブの実行ユーザー種別の設定と，変更できる詳細定義の項目を，次の表に示します。

表6‒7　変更できる詳細定義の項目

所有者権限

実行ユーザー種別

登録ユーザー

所有ユーザー

あり

○

○※1

なし

△

×※2

（凡例）

○：すべての項目を変更できる。

△：所有者，JP1資源グループ，および実行ユーザー種別以外の項目を変更できる。

×：すべての項目を変更できない。

注※1

所有者権限のあるユーザーが所有者を変更すると，実行ユーザー種別が登録ユーザーに変更されます。

所有者を変更しても実行ユーザー種別が所有ユーザーのままだと，ユーザーが所有者を任意の所有者に変更することで，実行を許可されていないジョブでも任意の所有者の権限で実行できるようになってしまいます。そのため，所有者を変更すると実行ユーザー種別が登録ユーザーに変更されるようにすることで，許可されていないジョブの実行を防止しています。

注※2

所有者権限がないユーザーは，実行ユーザー種別が所有ユーザーのジョブの詳細定義を変更できません。これは，ユーザーがジョブの定義を自由に変更して，設定されている所有者の権限でジョブを実行してしまうことを防ぐためです。

なお，所有者が設定されていないジョブは，アクセス権限や実行ユーザー種別に関係なく，すべての項目を変更できます。

6.5　対応づけるユーザーの検討

マネージャーホストでのジョブの実行ユーザーと，ジョブの実行先ホスト（エージェントホスト）でのOSユーザーの対応づけを検討します。

6.5.1　対応づけるユーザーの検討項目

JP1/AJS3でジョブを実行する場合，ジョブはマネージャーホストからエージェントホストに転送されます。転送されたジョブは，ジョブの実行ユーザーに対応づけられているOSユーザーの権限で実行されます。この対応づけのことをユーザーマッピングといい，JP1/Baseのユーザーマッピング機能を使用します。

JP1/AJS3 - Viewからログインするときにも，ユーザーマッピングは必要です。JP1/AJS3 - Viewを使用する場合には，あらかじめユーザーマッピングを設定しておいてください。

ユーザーマッピングを使用したジョブ実行の概要を次の図に示します。

図6‒12　ユーザーマッピングを使用したジョブ実行の概要

上記の図では，エージェントホストで次のようなマッピングがされています。

jp1mngr：「jobuser1」

jp1user1：「jobuser2」

OSユーザー「jobuser1」には，Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザーを設定してください。再起動など，プログラムの仕様上これらの権限が必要な場合に使用してください。

OSユーザー「jobuser2」には，実行するジョブの権限（OSユーザーアカウントやファイルのアクセス権限など）を設定して，ジョブが異常終了しないようにしてください。また，すべてのエージェントホストでOSユーザー名（ジョブ実行ユーザー）を統一しておくと，管理しやすくなります。

また，ジョブやジョブネットを操作する際に使用されるJP1ユーザー名とユーザーマッピングの設定は，使用するコマンドによって決定方法が異なります。ユニット（ジョブやジョブネット）をajsxxxxコマンドおよびJP1/AJS3 - Viewから操作する場合，ジョブ実行環境上のジョブをjpqxxxxコマンドで操作，実行する場合，エージェント管理情報を操作する場合のそれぞれについて次に示します。次のルールを参照して，対応づけを検討してください。

なお，イベントジョブを操作するコマンドはJP1権限レベルに依存しないため，JP1ユーザー名は使用しません。

(1)　ユニットをJP1/AJS3 - Viewおよびコマンドで操作する場合のJP1ユーザー名

ユニットをJP1/AJS3 - Viewから操作する場合，権限の確認に使用されるJP1ユーザー名は，JP1/AJS3 - ViewでログインしたJP1ユーザー名です。

ユニットをajsxxxxコマンドから操作する場合は，次の規則に従ってJP1ユーザー名が決定されます。

環境変数JP1_USERNAMEを設定している場合

環境変数JP1_USERNAMEに設定しているユーザー名がJP1ユーザー名として扱われます。このとき，JP1/Baseのユーザーマッピング定義で，環境変数JP1_USERNAMEに設定しているユーザー名とコマンド実行時のOSユーザー名とがマッピングされている必要があります。コマンド実行時のOSユーザーにAdministrators権限またはスーパーユーザー権限がある場合，ユーザーマッピングは不要です。

また，環境変数JP1_HOSTNAMEを設定しているかどうかで使用されるユーザーマッピング定義が異なります。

環境変数JP1_HOSTNAMEを設定している場合

環境変数JP1_HOSTNAMEに設定している論理ホストに定義したユーザーマッピング定義の設定が使用されます。

環境変数JP1_HOSTNAMEを設定していない場合

物理ホストに定義したユーザーマッピング定義の設定が使用されます。

環境変数JP1_USERNAMEを設定していない場合

OSユーザー名がJP1ユーザー名として扱われます。

なお，ジョブ実行時にユーザーマッピング定義の内容がチェックされるため，OSユーザー名と同じ名称のJP1ユーザーの登録が必要です。

操作するジョブやジョブネットの属性にJP1資源グループ名の指定がある場合，JP1/Base認証サーバにアクセス権限を問い合わせます。環境変数JP1_HOSTNAMEを設定しているときは，設定値の論理ホストに定義したJP1/Base認証サーバが使用され，環境変数JP1_HOSTNAMEを設定していないときは，物理ホストに定義したJP1/Base認証サーバが使用されます。ただし，コマンド実行時のOSユーザーにAdministrators権限またはスーパーユーザー権限がある場合には，JP1/Base認証サーバにアクセス権限を問い合わせません。

次に，ユニットを操作するコマンドをリモート実行する場合について説明します。リモート実行ができるコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　1.1 コマンドの記述形式」を参照してください。コマンド実行先ホストで必要な設定を次に示します。

環境変数JP1_USERNAMEを設定している場合

リモート実行時に，環境変数JP1_USERNAMEに設定しているユーザー名がJP1ユーザー名として扱われ，コマンド実行先ホスト上で実行されます。コマンド実行先ホスト上のユーザーマッピング定義の設定で，環境変数JP1_USERNAMEに設定しているユーザー名とコマンド実行先ホスト上の任意のOSユーザー名とがマッピングされている必要があります。

また，コマンド実行先ホストに，論理ホスト名または物理ホスト名のどちらを指定しているかで，使用されるユーザーマッピング定義が異なります。

コマンド実行先ホストに論理ホスト名を指定した場合

指定した論理ホストに定義したユーザーマッピング定義の設定が使用されます。

コマンド実行先ホストに物理ホスト名を指定した場合

指定した物理ホストに定義したユーザーマッピング定義の設定が使用されます。

環境変数JP1_USERNAMEを設定していない場合

コマンド実行元ホストのOSユーザー名がJP1ユーザー名として扱われます。

操作するジョブやジョブネットの属性にJP1資源グループ名の指定がある場合は，JP1/Base認証サーバにアクセス権限を問い合わせます。コマンド実行先ホストに論理ホスト名を指定した場合，論理ホストに定義したJP1/Base認証サーバが使用されます。コマンド実行先ホストに物理ホスト名を指定した場合，物理ホストに定義したJP1/Base認証サーバが使用されます。コマンドを使用する際に必要なJP1権限レベルを設定してください。ただし，マッピングされているプライマリーユーザーにAdministrators権限またはスーパーユーザー権限がある場合は，JP1/Base認証サーバにアクセス権限を問い合わせません。

(2)　ジョブ実行環境上のジョブをコマンドで実行・操作する場合のJP1ユーザー名

jpqxxxxコマンドを使用してジョブ実行環境上のジョブを単体で操作したり，ジョブ実行環境を操作したりする場合は，コマンドを実行しているOSユーザーと同名のJP1ユーザー名で権限を確認します。そのため，環境変数JP1_USERNAMEの設定に関係なく，コマンドを実行するOSユーザーをJP1ユーザーとして登録してください。

JP1ユーザーの登録およびJP1権限レベルの設定方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　3.1.1 JP1/Baseのセットアップ」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　13.1.1 JP1/Baseのセットアップ」（UNIXの場合）を参照してください。

また，それぞれのコマンドを使用する際に必要なJP1権限レベルについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　1.5 コマンド一覧」を参照してください。

(3)　エージェント管理情報をコマンドで操作する場合のJP1ユーザー名

エージェント管理情報をコマンドで操作する場合，権限の確認に使用されるJP1ユーザー名は次のルールによって決定されます。

環境変数JP1_USERNAMEを設定している場合

環境変数JP1_USERNAMEに設定しているユーザー名がJP1ユーザー名として扱われます。このとき，JP1/Baseのユーザーマッピング定義で，環境変数JP1_USERNAMEに設定しているユーザー名とコマンド実行時のOSユーザー名とがマッピングされている必要があります。コマンド実行時のOSユーザーにAdministrators権限またはスーパーユーザー権限がある場合，ユーザーマッピングは不要です。

また，環境変数JP1_HOSTNAMEを設定しているかどうかで使用されるユーザーマッピング定義が異なります。

環境変数JP1_HOSTNAMEを設定している場合

環境変数JP1_HOSTNAMEに設定している論理ホストに定義したユーザーマッピング定義の設定が使用されます。

環境変数JP1_HOSTNAMEを設定していない場合

物理ホストに定義したユーザーマッピング定義の設定が使用されます。

環境変数JP1_USERNAMEを設定していない場合

OSユーザー名がJP1ユーザー名として扱われるため，OSユーザー名と同じ名称のJP1ユーザーを登録する必要があります。

エージェント管理情報を操作する場合，JP1/Base認証サーバにアクセス権限を問い合わせます。このとき，操作するエージェント管理情報の対象が論理ホストであれば論理ホストに定義したJP1/Base認証サーバが使用され，対象が物理ホストであれば物理ホストに定義したJP1/Base認証サーバが使用されます。ただし，ajsagtshowコマンドおよびajsagtprintコマンドについては，Administrators権限またはスーパーユーザー権限があればユーザーマッピングの必要はなく，アクセス権の問い合わせもされません。

(4)　フレキシブルジョブ実行時のJP1ユーザー名

フレキシブルジョブでは，中継エージェントおよび宛先エージェントでユーザーマッピングを実施します。中継エージェントでは，通常のジョブ実行時と同様にユーザーマッピングを実施し，マッピングされたOSユーザー中継処理を実施します。宛先エージェントでも，ユーザーマッピングを実施して，マッピングされたOSユーザーでジョブを実行します。なお，中継エージェントを使用する場合，宛先エージェントのユーザーマッピング定義の［サーバホスト名］に中継エージェントのホスト名または「*（アスタリスク）」を設定する必要があります。

7　業務設計時の注意事項

この章では，業務設計での注意事項をまとめて説明します。

7.1　ルートジョブネットの実行登録数に関する注意事項

ルートジョブネットの実行登録数の最大数は，2,147,483,647個ですが，この値は，あくまでディスクやメモリーなどの資源や実行性能に依存しない場合の論理値です。JP1/AJS3で4,000個のルートジョブネットを実行登録しても，機能上の問題はありません。ただし，JP1/AJS3でジョブネットおよびジョブを実行する場合，性能面から次に示す点について考慮する必要があります。

1階層に何千個ものルートジョブネットを定義する場合

1階層に4,000個のルートジョブネットを定義すると，性能面で問題が発生するおそれがあります。必要に応じて，次の対応を取ってください。この対応は，実行性能だけでなく，GUIでの監視やコマンドの性能にも効果があります。

配下にあるユニットの数が少ないルートジョブネットが多数ある場合は，できるだけ一つのルートジョブネットにまとめるようにする。

ジョブグループを階層化する。

一つのジョブグループの下にあるルートジョブネットの合計は，500個以下を目安にしてください。

登録するジョブネットについて次のことに配慮する。

・ルートジョブネットから数えた最大階層数は，2〜3階層程度にする。

・一つのルートジョブネット，またはネストジョブネットの直下に定義するネストジョブネットおよびジョブの数は，最大で50〜80程度にする。

・一つのルートジョブネット配下のネストジョブネットおよびジョブの数は，最大で500程度にする。

スケジューラーサービスのルートジョブネットの実行登録数が，最大で4,000個程度になるように，ルートジョブネットを分割してスケジューラーサービスを多重起動する。

その他

保存世代数を使用した場合，「保存世代数＊登録ルートジョブネット数」で求められる値が，ディスク容量およびリソース管理上で登録されているルートジョブネット数として扱われます。そのため，ディスク容量などのリソース管理に留意する必要があります。

ルートジョブネットが多量に登録できることと，ジョブの同時実行数とは切り離して運用を設計する必要があります。システムリソースや処理性能に留意し，多量のジョブを同時に実行するなど，ジョブの実行量がある時期に集中する運用はしないように業務設計してください。

業務の時間帯による分散，または複数CPUでの処理分散などを考慮して運用設計してください。

ルートジョブネットを多数定義した場合，ルートジョブネットの登録方法（一括，分割）と登録時間，起動開始に掛かる時間，コマンドによる一括定義・操作・表示についての性能を考慮して運用設計してください。

大量のルートジョブネットを短時間に実行登録，リリース登録，またはリリース中止したり，確定実行登録の確定期間に長い期間を指定して実行登録したりした場合，システムへの負荷が一時的に集中して，起動条件成立によって作成される世代の実行開始が遅延することがあります。

大量のルートジョブネットを実行登録，リリース登録，またはリリース中止する場合は，回数を分けて実施してください。確定実行登録する場合は，確定期間を短くして，システムに負荷が掛からないようにしてください。

一つのルートジョブネットの中に，大量のジョブネットやジョブの定義をしたり，関連設定を多用したりすると，JP1/AJS3 - ViewおよびJP1/AJS3 - Web Consoleの操作性や性能が低下します。操作性や性能を考慮する場合，ジョブネットは2〜3段の階層に分け，一つのルートジョブネット，またはネストジョブネットの直下に定義するユニット数は50〜80程度にすることを推奨します。

7.2　保存世代数と性能との関係

保存世代数とは，ジョブネットの実行結果として保存される世代数のことです。保存世代数は，ルートジョブネットに設定できます。保存世代数を設定すると，設定した世代分（回数分）の実行結果を［デイリースケジュール］ウィンドウおよび［マンスリースケジュール］ウィンドウ，またはajsshowコマンドで確認できます。保存世代数は，1から99まで設定できますが，JP1/AJS3 - Managerのスケジューラーサービスの環境設定で，999世代まで保存世代数を持つようにすることができます。

しかし，保存世代数の増加は，そのジョブネットの規模と関連して「保存世代数＊登録ユニット数」で求められるレコード数が増加するため，データベースにアクセスする操作に多大な影響を及ぼします。したがって，保存世代数に設定する値は，システム性能への影響を十分配慮した上で決定してください。影響を受ける主な機能（処理）を次に示します。

スケジューラーサービスの起動

実行登録解除

JP1/AJS3 - Viewの［マンスリースケジュール］および［デイリースケジュール］ウィンドウの表示

JP1/AJS3 - Web Consoleの［ダッシュボード］画面および［マンスリースケジュール］画面の表示

起動条件成立時の世代作成処理

ajsshowなどのコマンド実行

ジョブ実行

これらの処理が実行される上で，レコード数の増加とその処理時間は比例傾向にあります。システム性能によって異なりますが，負荷のない状態で，例えば100万レコードを実行登録解除する場合，その処理時間は1〜2分程度，［マンスリースケジュール］ウィンドウを表示する場合には，8〜10分程度掛かってしまいます。システム負荷が高い（CPU使用率が高い，ディスクアクセス頻度が高いなど）場合には，さらに時間が掛かります。これに対し，10万レコードを実行登録解除する場合，その処理時間は数秒程度，［マンスリースケジュール］ウィンドウを表示する場合には，1〜2分程度になります。

この場合，ジョブネットの規模を2〜3階層にし，50〜80程度のユニット構成（推奨構成）にすると，最大保存世代数を999に設定したとしても運用に耐えられる計算になります。

このことから，保存世代数を大きくして運用したい場合には，ジョブネットの規模が小さくなるように設計し，規模の大きなジョブネットで運用したい場合には，その保存世代数を小さくするというように，保存世代数とユニット数のバランスを考えて設定することを検討してください。

さらに，登録解除処理中に別のジョブが実行されているのと同時に，［マンスリースケジュール］ウィンドウで状態監視している場合など，処理が並行して行われる運用を考慮し，保存世代数，ジョブネット規模は少なめに見積もるように設計してください。

上記の実行登録解除の処理時間については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.1.7 登録解除や保存世代数管理による世代削除処理方式の変更」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.1.7 登録解除や保存世代数管理による世代削除処理方式の変更」（UNIXの場合）で説明している，登録解除処理の非同期型の設定をした場合の時間です。同期型の設定のままで登録解除した場合には，何十分という処理時間が掛かってしまいます。

新規インストールした場合は，世代削除の方式がデフォルトで「非同期型（yes）」に設定されますが，バージョンアップインストールの場合，それまでの運用によっては「同期型（no）」が設定されていることがあります。環境設定パラメーターBACKGROUNDLEAVEの設定値を確認し，同期型が設定されている，またはBACKGROUNDLEAVEが設定されていない場合は，非同期型に変更することを推奨します。

また，バージョン8以前からバージョンアップしている場合，デフォルトでは，起動条件を有効にしたジョブネットは，監視世代（「監視中」状態になる世代）と実行世代（起動条件の成立によって生成される世代）で別々に保存世代が管理されます。そのため，保存世代数に大きい値を設定した場合の影響が顕著に現れます。そのレコード数は，「登録ユニット数＊保存世代数＊1スケジュール当たりの起動条件成立数」となります。起動条件付きジョブネットの場合は，10より小さい値を設定し，ajsshowコマンドで随時実行結果を保存することを推奨します。ajsshowコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajsshow」を参照してください。バージョン8以前からのバージョンアップの場合に起動条件が設定されているジョブネットの保存世代数を増やす場合の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.2.3(4) バージョン8以前のJP1/AJS2からバージョンアップインストールした場合の注意事項」を参照してください。

7.3　PCジョブ使用時の注意事項

PCジョブ使用時の注意事項を次に示します。

なお，PCジョブが起動失敗したり，異常終了したりする場合の要因や注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.6.2 標準ジョブ，HTTP接続ジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブのトラブルへの対処」もあわせて参照してください。

システムのリソース不足の発生を少なくするための対応（Windowsの場合）

エージェントホストがWindowsの場合，ある数以上のジョブを同時に実行すると，システムの環境によってはシステムのリソース（デスクトップヒープ領域）不足が発生し，エラーになることがあります。こうした場合の対応として次のことを検討してください。

ほかのアプリケーションとデスクトップヒープ領域を共用しない方法

JP1/AJS3サービスのアカウントをユーザーアカウントにしてください。JP1/AJS3サービスのアカウントを，ほかのサービスのアカウントやログオンユーザーと異なるユーザーアカウントにすれば，デスクトップヒープ領域を共用しないで運用できます。

デスクトップヒープ領域の消費を少なくする方法

ジョブを実行するときによく使用するOSユーザーを，JP1/AJS3のサービスのアカウントと同じにすることで，デスクトップヒープ領域の消費を少なくできます。

アプリケーションファイル名に空白文字が含まれている場合の対応（Windowsの場合）

エージェントホストがWindowsの場合，ファイルタイプ（拡張子）に関連づけられているアプリケーションファイル名に空白文字が含まれるときは，エクスプローラのファイルタイプの編集で確認し，アプリケーションファイル名を「"」（ダブルクォーテーションマーク）で囲んでください。

ジョブが「起動失敗」状態にならないようにするための注意（Windowsの場合）

エージェントホストがWindowsの場合，JP1/AJS3サービスの起動ユーザーに次に示す権限がないと，ジョブが「起動失敗」状態になることがあります。そのため，JP1/AJS3サービスの起動ユーザーに，次に示す権限を設定してください。キューレスジョブを使用する場合は，キューレスエージェントサービスのアカウントに次の権限を設定してください。

ジョブの実行ファイル名の読み取り権限および実行権限

ジョブの環境変数ファイル名の読み取り権限

ジョブの標準入力ファイル名の読み取り権限

ジョブの標準出力ファイル名の読み取り権限および書き込み権限

ジョブの標準エラー出力ファイル名の読み取り権限および書き込み権限

ジョブの転送元ファイル名の読み取り権限

PCジョブにOSのシャットダウンコマンドを登録しないこと

PCジョブに自ホストやエージェントホストに対するOSのシャットダウンコマンドを登録して実行しないでください。WindowsのシャットダウンはJP1/AJS3の停止完了を待たないため，JP1/AJS3が稼働中にシャットダウンを実行すると，JP1/AJS3のデータファイルが壊れるなど問題が発生するおそれがあります。ジョブの自動運用でシャットダウンしたい場合は，JP1/Power Monitorをインストールし，アクションジョブの「ローカル電源制御ジョブ」を実行する運用を検討してください。

また，手動でシステムを終了する場合，JP1/Power Monitorの電源制御コマンド（aompwconコマンド）を実行してください。JP1/Power Monitorをインストールしないで手動でシャットダウンを実行する場合は，JP1/AJS3のサービスを手動で停止したあとにシャットダウンを実行してください。

ジョブで指定するファイル名を254バイト以内にする（Windowsの場合）

次に示すファイル名に文字数が255バイト以上のファイル名を指定した場合，ジョブが「起動失敗」状態または「異常検出終了」状態になることがあります。

ジョブの実行ファイル名

ジョブの環境変数ファイル名

ジョブの標準入力ファイル名

ジョブの標準出力ファイル名

ジョブの標準エラー出力ファイル名

ジョブの終了判定のファイル名

ジョブの転送元ファイル名

ジョブの転送先ファイル名

この現象は，キューレスジョブの場合にも起こります。上記のファイル名には，254バイト以内のファイル名を指定してください。

実行ファイル名に標準入力ファイルからのデータの入力に対応していないコマンドまたはプログラムを指定する場合

詳細定義ダイアログボックスの［実行ファイル名］に，標準入力ファイルからのデータの入力に対応していないコマンドまたはプログラムを指定してジョブを実行する場合，［標準入力ファイル名］，［標準出力ファイル名］，および［標準エラー出力ファイル名］のすべてに「CON」を指定してください。この場合，JP1/AJS3では，標準入力からのデータの読み込みおよび標準出力，標準エラー出力に出力されたデータの取得を実施しません。このため，JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスにジョブの実行結果が表示されません。標準入力ファイルからのデータの入力に対応していないコマンドの例としては，timeoutコマンドがあります。

7.4　UNIXジョブ使用時の注意事項

UNIXジョブ使用時の注意事項を次に示します。

なお，UNIXジョブが起動失敗したり，異常終了したりする場合の要因や注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.6.2 標準ジョブ，HTTP接続ジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブのトラブルへの対処」もあわせて参照してください。

UNIXで実行したジョブで設定できる終了コードについて

UNIXで実行したジョブで設定できる終了コードの値は0〜255です。ジョブの起動失敗や，標準出力データまたは標準エラー出力データの取得に失敗した場合は，終了コードは-1となります。

ジョブが「起動失敗」状態にならないようにするための注意（UNIXの場合）

エージェントホストがUNIXの場合，JP1/AJS3サービスの起動ユーザーおよびジョブの実行OSユーザーに，次に示すファイルおよび格納先ディレクトリに対する書き込み権限および読み込み権限がないと，ジョブが「起動失敗」状態になることがあります。そのため，JP1/AJS3サービスの起動ユーザーに，次に示すファイルおよび格納先ディレクトリに対する書き込み権限および読み込み権限を設定してください。

ジョブの標準出力ファイル

ジョブの標準エラー出力ファイル

エージェントプロセス実行時のワークディレクトリ

ジョブの詳細定義で指定するワークパス※1

実行OSユーザーのホームディレクトリ※1

ジョブ実行制御のログファイル※2

注※1

ジョブの詳細定義で指定するワークパスは，ジョブを実行するときのカレントディレクトリです。省略した場合，実行OSユーザーのホームディレクトリが仮定されます。ホームディレクトリが未定義の場合は「/（ルート）」が仮定されます。

注※2

ジョブ実行制御で使用するログファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.2.4 ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

UNIXジョブ実行時のリソース制限値についての注意事項

UNIX版JP1/AJS3では，JP1/AJS3起動時のリソース制限値がジョブ実行時にも有効になります。そのため，リソースの制限値を設定したい場合は，JP1/AJS3の起動ユーザーであるrootユーザーに対して設定してください。ただし，実行するジョブに制限値を指定した場合は，指定した値が有効になります。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5 ジョブ実行環境設定」を参照してください。

ファイルサイズの制限値を変更する例を次に示します。

rootユーザーのログインプロファイル（通常は[/.profile]（$HOME/.profile））に次に示す記述を設定する。

fsizeには必要なファイルサイズを設定します。無制限にする場合は，unlimitedを設定してください。

ulimit -f fsize

rootユーザーでログインする。

JP1/AJS3サービスをrootユーザーで起動する。

fsizeの値が有効になります。

注意事項

AIXおよびLinuxの場合，OSのリソース設定ファイル（AIXの場合は/etc/security/limits，Linuxの場合は/etc/security/limits.conf）の値は，telnet接続などで起動されるloginコマンド経由のプロセスでだけ有効になります。JP1/AJS3から起動されるジョブは，サービスから起動されるプロセスであるためOSのリソース設定ファイルの設定は有効になりません。

JP1/AJS3サービスを自動起動している場合の注意

JP1/AJS3サービスを自動起動している場合，rootユーザーのログインプロファイルは読み込みません。そのため，ログインプロファイルでrootユーザーのリソース制限値を変更する設定にしても，手動でログインしてJP1/AJS3サービスを起動した際に設定されるリソース制限値と値が異なることがあります。この場合，ジョブ実行環境の環境設定パラメーターでリソース制限値を設定してください。ジョブ実行環境の環境設定パラメーターについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5 ジョブ実行環境設定」を参照してください。

また，リソース制限値はJP1/AJS3の自動起動スクリプト（/etc/opt/jp1ajs2/jajs_start）にも記載できます。その場合は，十分な検証を実施した上で運用してください。

なお，ジョブ実行時のグループIDは，rootユーザーでログインしたときに設定されるグループIDと異なります。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.4.12 ジョブ実行時のグループID（UNIX限定）」を参照してください。

ジョブプロセスのumask値をジョブ実行ユーザーのプロファイルや実行シェル内で明示的に設定する

JP1/AJS3サービスから起動するジョブプロセスのumask値は，明示的な指定がなければ，JP1/AJS3サービスを起動するシェルのumask値になります。

/etc/profileや$HOME/.profileなど，ジョブ実行ユーザーのプロファイルで指定している場合は，JP1/AJS3サービス起動シェルのumask値にその値を上書きした値が設定されます。

ジョブプロセスのumask値は，ジョブ実行ユーザーのプロファイルや，実行シェル内で明示的に設定してください。

また，ジョブの定義で指定する「標準出力ファイル」および「標準エラー出力ファイル」のumask値を変更する場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.4.7 標準出力ファイル名・標準エラー出力ファイルのumask値（UNIX限定）」を参照してください。

環境変数PATHに「/bin：/usr/bin」以外の値を設定したい場合

JP1/AJS3からジョブを起動した場合，JP1/AJS3が明示的に環境変数PATHに「/bin：/usr/bin」を設定しています。それ以外の値を設定したい場合はジョブ定義時に指定したコマンドやスクリプトファイルでの定義，またはローカルログインスクリプトでの定義で設定するようにしてください。

端末を必要とするユーザープログラムをジョブとして実行する場合の注意

UNIX版JP1/AJS3で端末を必要とするユーザープログラムをジョブとして実行すると，正しく動作しない（ジョブが異常終了する）場合があります。

キューレスジョブ使用時にログインシェルなどのOSユーザー情報を変更する場合の注意

キューレスジョブ使用時にログインシェルなどのOSユーザー情報を変更する場合は，変更後に次のどちらかの手順でキャッシングを消去してください。

ajsqlalterコマンドを，-rオプションを指定して実行する。

キューレスエージェントサービスを再起動する。

OSユーザーを登録または更新する場合の注意

ジョブ実行中に，システム管理者権限でpasswdコマンドなどによってOSユーザーを登録または更新しないでください。OSユーザーの登録または更新が終了したあとにジョブを実行してください。

7.5　リカバリーユニット使用時の注意事項

リカバリーユニット定義時の注意事項を次に示します。

リカバリーユニットが正常終了しても，そのリカバリーユニットが定義されているジョブネットは異常終了として扱われます。

リカバリーユニットの後続ユニットには，リカバリーユニットしか定義できません。リカバリーユニットの後続に通常のユニットを定義した場合，そのユニットは実行されません。

リカバリーユニットの後続ユニットとして定義したユニットは，ジョブネットが正常に実行されているときには実行されません。異常終了によって先行のリカバリーユニットが実行され，そのリカバリーユニットが正常終了した場合だけ実行されます。

リカバリーユニットの警告または異常状態は，上位ジョブネットの状態に影響を与えません。ただし，リカバリージョブネットが開始遅延または終了遅延した場合は，上位ジョブネットも遅延状態となります。

リカバリーユニットは，先行ジョブが次のどれかの異常状態になったときに実行されます。

異常検出終了

順序不正

中断

強制終了

起動失敗

ただし，ウォームスタートで起動した場合やルートジョブネットを中断または強制終了した場合には，上記の異常状態になってもリカバリーユニットは実行されません。

7.6　イベントジョブ使用時の注意事項

イベントジョブ使用時の注意事項を次に示します。

イベントジョブは，実行エージェントグループでの運用に対応していません。ルートジョブネットやネストジョブネットに実行エージェントグループを指定した場合，ジョブネット配下の実行エージェントの指定がないイベントジョブは，ジョブネットに指定した実行エージェントグループを実行エージェントとしてジョブを実行しようとします。このとき，実行エージェントグループと同名の実行エージェントがあれば，該当する実行エージェントに対してイベントジョブを実行します。実行エージェントグループと同名の実行エージェントがなければ，ジョブの実行時に統合トレースログにメッセージ「KAVT0403-E 指定されたエージェントはジョブ実行環境に定義されていません（host=実行エージェント名，保守情報）」を出力してエラーになります。したがって，ルートジョブネットやネストジョブネットに実行エージェントグループを指定する場合には，ジョブネット配下のイベントジョブに明示的に実行エージェントを指定しておいてください。

イベントジョブの詳細定義の［実行エージェント］には，実行エージェントグループ名を指定できません。

JP1/AJS3が発行したJP1イベント，Windowsイベントログ，syslog，HNTRLib2，およびスケジューラーログなどのログファイルの内容については，事象を発生させたJP1/AJS3自身では正しく検知できないことがあります。JP1/AJS3が発行した情報を監視する場合の注意事項や，イベントジョブの監視対象の詳細については，「7.6.9 JP1/AJS3が発行するイベントやメッセージを監視する」を参照してください。

起動条件中のイベントジョブについては，起動条件監視中にJP1/AJS3 - Managerが停止した場合，再起動後に再びイベント監視を始められます。また，起動条件で複数のイベントを監視していた場合，条件が成立していたイベントの受信情報を，再起動後も保持しておけます。

起動条件を定義してジョブネットを起動するのと同じように，イベントジョブをジョブネットの先頭に定義すると，条件が成立するのを待ってジョブネットを実行できます。起動条件を定義した場合，イベント受信の監視中は，ジョブネットが起動条件待ち状態になります。イベントジョブを定義した場合，イベント受信の監視中は，ジョブネットが実行中状態になります。イベントジョブを先頭に定義する場合は，計画的に発生することがわかっている事象を待つ場合に使うことを推奨します。

複数のイベントを監視する場合，正規表現などで一つのイベントジョブとしてまとめて監視すると，性能が向上します。

例えば，JP1イベント受信監視ジョブで，イベントIDが00004131でメッセージがKAVS0272-EとKAVS0273-EのJP1イベントを監視する場合，イベントIDだけを指定する，またはイベントIDに「00004131」を指定し，メッセージに「KAVS」を指定するなどの方法で，イベントジョブを一つにまとめてください。なお，引き継ぎ情報を利用すると，イベントの内容を識別できます。

JP1イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブ，およびWindowsイベントログ監視ジョブの次の項目は，正規表現で定義できます。

イベント発行元ユーザー名（JP1イベント受信監視ジョブ）

イベント発行元グループ名（JP1イベント受信監視ジョブ）

イベント発行元ホスト名（JP1イベント受信監視ジョブ）

メッセージ（JP1イベント受信監視ジョブ）

イベント詳細情報（JP1イベント受信監視ジョブ）

トラップするデータ（ログファイル監視ジョブ）

ログ情報以外のデータ行の指定（ログファイル監視ジョブ）

説明（Windowsイベントログ監視ジョブ）

正規表現で定義できる項目では，すべての文字に一致する正規表現「.*」を多数使用すると，検知したイベントと監視条件の突き合わせに時間が掛かるため，イベントの検知が遅延する場合があります。そのため，「.*」を使用する場合は必要な個所にだけ使用するようにしてください。

また，正規表現で定義できる項目では，大文字と小文字が区別されます。監視するイベントに合わせて指定してください。

イベントジョブに打ち切り時間を指定した場合，打ち切り時間は実行先のエージェントホストでカウントします。このため，実行先のエージェントホストが電源ダウンなどで再起動するなどして，イベントジョブによる事象の監視が継続された場合，打ち切り時間は実行先のエージェントホストが再起動した時刻からカウントされます。

なお，打ち切り時間のカウントの再開始，および再開始された時刻は，イベントジョブの実行結果詳細に出力されるメッセージ「KAVT0603-W 監視が一時中断された為，打ち切り時間は再開始時間からの経過となります」で確認できます。

また，エージェントホストの状態に関係なく，絶対時刻で監視を打ち切る場合は，ジョブネットの起動条件にイベントジョブを定義し，起動条件の有効範囲を絶対時刻で指定してください。起動条件の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　3.4 起動条件の定義」を参照してください。

Windowsの場合，JP1/AJS3のイベントジョブは，実行時のJP1ユーザーには依存しません。JP1/AJS3サービスのアカウント権限に依存します。そのため，イベントジョブの一つであるファイル監視ジョブを使用する場合は，ファイル監視ジョブの監視対象ファイルおよびフォルダに対する書き込み権限をJP1/AJS3サービスのアカウントに与える必要があります。

権限が与えられていない場合，次に示す現象が起こります。

ファイル監視ジョブが異常終了する。

イベントが発生しない

JP1/AJS3のイベントジョブは，JP1/Baseの環境設定に定義されているJP1ユーザー，およびそれぞれのジョブに定義されているJP1ユーザーの権限には依存しません。

イベントジョブを使用する場合，システム負荷や一時的なネットワーク障害などによって，イベントジョブを実行した時間と実際に実行エージェントでイベントの監視が実行中になるまでのタイムラグが発生することがあります。この場合，実際にイベントの監視が実行中になってから発生したイベントが検知の対象となります。このため，イベントジョブを実行する時間は監視対象とするイベントが発生する時間を考慮し，余裕を持った時間に実行する必要があります。

イベントジョブ（起動条件に設定しているものを含む）を実行した場合，実行したイベントジョブの定義データや，監視条件が成立した際のイベントの情報などがイベント・アクション制御マネージャーやイベント・アクション制御エージェントなどのプロセス間で通信されます。その際，一時的なネットワーク障害や通信相手のプロセスがビジー状態などで通信できないと，いったん通信する情報をファイルに保存し，時間をおいて再試行します。JP1/AJS3ではこのファイルを「未通知情報」と表現しています。再試行に成功すると，未通知情報を削除します。

JP1/AJS3を使用する場合，JP1/Baseのイベントサービス環境の設定で，API設定ファイルのserverパラメーターの通信タイプに「keep-alive」を設定してください。「close」を設定すると，JP1/AJS3が起動時に発行するJP1イベントが発行できなくなったり，統合トレースログにメッセージKAVT1040-Eが出力されて，JP1イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブ，Windowsイベントログ監視ジョブがイベントを検知できなくなったり，JP1イベント送信ジョブが異常検出終了したりするなど，正常に動作しない問題が発生することがあります。設定方法およびAPI設定ファイルについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

マネージャー・エージェント構成でイベント・アクション制御マネージャーとイベント・アクション制御エージェントがネットワーク障害などで通信できない場合，

次のような操作をすると，イベントジョブ（起動条件として定義されているイベントジョブも含む）はマネージャー上で終了状態になってもエージェント上では監視し続けるという矛盾が発生します。

イベントジョブを強制終了する。

起動条件付きジョブネットを強制終了する。

イベントジョブの状態を状態変更して終了状態に遷移させる。

矛盾が発生しているイベントジョブは再実行できなくなったり，その他の正常なイベントジョブの処理を遅延させたりします。

そのため，ネットワーク障害などが発生している間にこのような操作をした場合は，マネージャーホストでjpomanjobshowコマンドを，エージェントホストでjpoagtjobshowコマンドを実行してください。その結果を比較して，マネージャー上で終了しているイベントジョブがエージェント上では監視中となっていないか確認してください。

確認の結果，エージェント上のイベントジョブだけが監視中となっていた場合は，エージェントホストのJP1/AJS3サービスを再起動し，エージェント上で監視し続けているイベントジョブを終了させてください。

7.6.1　JP1イベント受信監視ジョブの注意事項

JP1イベント受信監視ジョブの注意事項（使用する前に知っておいた方がよいこと）を次に示します。

JP1イベントはJP1/Baseで管理されるイベントで，JP1シリーズプログラムで発生した事象を契機として発行されます。JP1イベントは，エラー，警告，通知などの重大度やメッセージなどの情報を持っているので，重大度ごとに異なる後続ジョブを実行したり，特定のメッセージを受け取ったときだけ後続ジョブを実行したりできます。JP1イベント中のメッセージや詳細情報の一部分を正規表現で切り出して，後続ジョブに引き継ぐこともできます。

JP1イベント受信監視ジョブを使った例を次に示します。

JP1シリーズプログラムでエラーが発生するか，または警告が通知された場合に後続ジョブを実行する。

複数のJP1シリーズプログラムで処理を実行している場合，すべての処理が終了してから後続ジョブを実行する。

他ホストのJP1/AJS3 - Managerで実行されたジョブネットの終了時にJP1イベント送信ジョブを実行し，送信されたJP1イベントを別のジョブネットで受信し，後続ジョブを実行する。

JP1/Baseのイベント変換機能を使って，JP1シリーズ以外のアプリケーションの終了を契機として後続ジョブを実行する。

イベント変換機能については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

(1)　JP1イベントが発生するタイミングに関する注意事項

JP1イベント受信監視ジョブで監視できるJP1イベントは，JP1イベント受信監視ジョブが実行状態になったあとに発生したJP1イベントが対象です。そのため，次のタイミングで発生したJP1イベントは，JP1/AJS3では検知されません。

JP1/AJS3が停止中に発行されたJP1イベント

JP1/AJS3が起動したあとにイベントジョブが実行状態になる間に発生したJP1イベント

JP1イベント受信監視ジョブで監視する対象となるJP1イベントは，JP1/AJS3のイベントジョブが監視状態になるまで発行されないJP1イベントを監視対象にしてください。

JP1イベント受信監視ジョブが検知できないタイミングを次の図に示します。

図7‒1　JP1イベント受信監視ジョブが検知できないタイミング

(2)　JP1イベント受信監視ジョブのオプション

JP1イベント受信監視ジョブには，JP1イベント受信監視ジョブがJP1イベントの監視を開始する前に発生したJP1イベントを受信監視の対象とするかどうかを指定するJP1イベント受信監視実行前のイベント検索オプションを設定できます。このオプションは，イベントIDを指定し，かつJP1イベントの監視を開始した時刻を基準に何分前まで検索するかを指定した場合に有効になります。指定できる値は1〜720（単位：分）の間です。なお，このオプションを指定した場合に基準となる時刻は，JP1イベント受信監視ジョブが実行されるホストで設定されている時刻です。

このオプションを指定しない場合は，通常のJP1イベント受信監視だけになり，JP1イベントの監視を開始した時刻以前のJP1イベントは検索しません。

このオプションを指定するには，次の注意事項があります。

「JP1イベント受信監視実行前のイベント検索オプション」を指定する際に指定したイベントの検索範囲（JP1イベントの監視を開始した時刻を基準に何分前まで検索するか）が大きくなればなるほど，JP1イベント受信監視実行前のイベント検索に掛かる時間が長くなります。また，イベントの検索対象範囲内にあるJP1イベントの件数が多ければ多いほど，JP1イベント受信監視実行前のイベント検索に掛かる時間が長くなります。イベントの検索範囲は必要最小限の短い時間となるようにしてください。長くても10分程度とすることを推奨します。

JP1イベント受信監視ジョブは，JP1/BaseのイベントDBからJP1イベントを取得しています。そのため，イベントの検索範囲内にJP1イベントが発生していても，イベントDBが切り替わり，イベントDBから検索対象のJP1イベントが削除された場合，イベントを検知しません。検索対象となるJP1イベントが削除されるおそれがある場合は，「JP1イベント受信監視実行前のイベント検索オプション」でイベントの検索範囲に必要最小限の短い時間を指定した上で，イベントの検索範囲内に監視対象イベントが発生する運用を行ってください。必要最小限の短い時間を指定しても，検索対象となるJP1イベントが削除されることがあるときは，イベントDBを拡張してください。イベントDBについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

「JP1イベント受信監視実行前のイベント検索オプション」を使用したJP1イベント受信監視ジョブでは，検索対象となるJP1イベントが大量にある場合，CPU使用率が高くなり，ほかのジョブの実行が遅れるおそれがあります。

そのため，「JP1イベント受信監視実行前のイベント検索オプション」は，数件程度の特定のJP1イベントを監視条件としたい場合に使用してください。大量に発生したり，継続的に発生したりするようなJP1イベントを監視条件としたい場合には，「JP1イベント受信監視実行前のイベント検索オプション」を使用しないでください。検索対象となるJP1イベントが大量にある場合は，JP1イベント受信監視ジョブの監視条件を細かく設定し，検索対象となるJP1イベントを絞り込んだり，「JP1イベント受信監視実行前のイベント検索オプション」を指定する際に指定したイベントの検索範囲を短くしたりしてください。

「JP1イベント受信監視実行前のイベント検索オプション」は起動条件ジョブの中での使用を推奨します。起動条件ではないイベントジョブでも使用できますが，イベントジョブで「JP1イベント受信監視実行前のイベント検索オプション」を使用する場合には，同じイベントを何度も受信監視の条件としてしまう場合があります。イベントジョブとしてJP1イベント受信監視ジョブを使用する場合には，その使用方法に注意が必要です。

同一のJP1イベントを受信監視の条件にしてしまう例を次に示します。

（例）

ジョブネット「recv」に，イベントジョブとして次の条件でJP1イベント受信監視ジョブが登録されているとします。

起動条件：

ジョブネット「recv」は，実行間隔制御ジョブによって9:00と9:10に起動するように設定

JP1イベント受信監視実行前のイベント検索オプションの指定：

「30」（単位：分）を指定

イベントID：

「111」を指定

JP1イベント（イベントID：111）の発行状況：

8:20と8:50

動作

ジョブネット「recv」が，実行間隔制御ジョブによって9:00に起動する。

JP1イベント受信監視実行前のイベント検索オプションで指定した条件に従って8:30の以降のJP1イベントを検索します。

ジョブネット「recv」が，実行間隔制御ジョブによって9:10に起動する。

JP1イベント受信監視実行前のイベント検索オプションで指定した条件に従って8:40の以降のJP1イベントを検索します。

結果

このとき，8:30以降と8:40以降に検索条件を満たすJP1イベントはともに8:50の1回であったとすると，9:00に実行されたJP1イベント受信監視ジョブも9:10に実行されたJP1イベント受信監視ジョブも，両方とも同じ8:50のJP1イベントを検知し，受信監視の条件としてしまいます。

図7‒2　同一のJP1イベントを受信監視の条件にしてしまう例

(3)　JP1イベント受信監視ジョブ定義時の注意事項

JP1イベント受信監視ジョブを定義するときの注意事項を次に示します。

JP1イベント受信監視ジョブを実行する前に，JP1/Baseイベントサービスを起動しておいてください。また，JP1/BaseイベントサービスのAPI設定は「keep-alive」に設定しておいてください。JP1/Baseイベントサービスが起動されていない場合，JP1イベント受信監視ジョブは，イベントサービスが起動されるまで実行待ちの状態になります。

JP1イベント受信監視ジョブが実行中になる前に発生したJP1イベントは，受信できません。受信したいJP1イベントは，JP1イベント受信ジョブが実行中になってから発行するか，「JP1イベント受信監視実行前のイベント検索オプション」を使用するようにしてください。

JP1イベントにはメッセージや詳細情報が含まれています。JP1イベント受信監視ジョブでJP1イベント中の文字列を監視したい場合は，正規表現を使って文字列を指定できます。正規表現を拡張した拡張正規表現を使用したい場合は，WindowsはJP1/Baseの設定を行ってください。UNIXでは，JP1/Baseの設定に関係なく，OSの拡張正規表現の文法で使用できます。

Windowsの拡張正規表現の設定方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の「使用する正規表現を拡張する」を参照してください。UNIXの正規表現については，UNIXのドキュメントを参照してください。

正規表現で，すべての文字に一致する「.*」を多数使用すると，JP1イベントと突き合わせるために時間が掛かることがあります。長いメッセージなどに対しては，必要な個所に対してだけ「.*」を使用するようにしてください。「.*」を使用したJP1イベント受信監視ジョブを複数実行すると，JP1イベントを各ジョブの監視条件と突き合わせる時間が指数関数的に増えるため，イベントの検知が極端に遅延するおそれがあります。そのため，いったん別のホストでJP1/Baseのイベント転送機能とフィルター条件でJP1イベントの数を絞り込んでから監視したり，監視条件を追加して「.*」部分の比較が行われる頻度を下げたりしてください。なお，UNIXでは，空白以外の文字に一致させたい場合など，「.*」の代わりに「[^ ]*（空白以外の文字の繰り返し）」を使用すると，JP1イベントと突き合わせる時間を短縮できます。

JP1イベント受信監視ジョブを起動条件として定義する場合，必ず一つ以上の項目を定義してください。一つも定義がない場合，イベント受信監視を行っているホスト上でJP1イベントが発生するたびに，JP1イベント受信監視ジョブが終了します。JP1/AJS3が発行するJP1イベントでも，監視条件が成立してしまうため，ジョブを実行するたびにジョブネットが起動してしまうので注意してください。

WindowsのJP1/Baseイベントサービスで，JP1/SES Version 5またはJP1/AJS Version 5以前のイベントサービス，JP1/SESのプロトコルを使用して発行されたJP1イベントを受信した場合，JP1イベントにはイベント発行元IPアドレスが設定されていません。そのため，WindowsではJP1イベント受信監視ジョブの監視条件にイベント発行元IPアドレスを指定しても，上記のイベントは監視条件に合致しません。

JP1イベントのイベント詳細情報については，JP1イベント中の詳細情報がテキストの場合だけ監視対象になります。バイナリーデータが含まれている場合には，JP1イベント中の詳細情報が無視され，監視条件に合致しません。監視するJP1イベントにバイナリーデータが含まれている場合は，監視条件にイベント詳細情報を指定しないでください。

JP1イベント中のイベント発行元ユーザー名には，JP1イベントを発行したOSユーザー名が設定されます。JP1イベント受信監視ジョブの監視条件のうち，イベント発行元ユーザー名にJP1ユーザー名を指定しても，JP1イベント受信監視ジョブはJP1イベントの受信を正しく監視できません。また，JP1イベント受信監視ジョブの監視条件のうち，イベント発行元ユーザー名はイベント受信監視時に大文字／小文字が区別されます。JP1イベント中の発行元ユーザー名に合わせて指定してください。

JP1イベント受信監視ジョブの監視条件のうち，イベント発行元ホスト名はJP1イベント受信監視時に大文字小文字が区別されます。JP1イベント中のホスト名（発行元イベントサーバ名）に合わせて指定してください。

正規表現で指定する項目では，指定した文字列は部分一致で条件一致となります。完全一致させたい場合は，完全名を明示的に指定した正規表現を使用してください。

JP1イベント受信監視ジョブで監視するJP1イベント情報については，JP1/Baseのイベントサービスの仕様に従います。監視したいJP1イベントの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」，およびJP1イベントを発行する製品のマニュアルを参照してください。

Windowsでは，JP1/Baseイベントサービスのイベントサーバ設定（conf）でJP1イベントを取得できるユーザー名（usersパラメーター）に，JP1/AJS3のサービスを起動するアカウントのユーザー名を設定してください。なお，デフォルトでは「users」はすべてのユーザーがJP1イベントを取得できるように設定されています。

JP1イベントには，イベント発行元ホストのIPアドレスとしてIPv6形式のIPアドレスは出力されません。そのため，イベント発行元IPアドレスとしてIPv6アドレスは指定できません。

7.6.2　ファイル監視ジョブの注意事項

ファイル監視ジョブの注意事項（使用する前に知っておいた方がよいこと）を次に示します。

ファイル監視ジョブを使った例を次に示します。

ファイルの書き込み時間を監視して，ファイルが変更されたときに後続ジョブを実行する。

アプリケーションが出力するファイル，または他ホストから転送されてくるファイルを監視して，ファイルの作成が完了したあとに後続ジョブを実行する。

ファイル監視ジョブで監視する事象，ファイル名の指定方法，およびファイル監視ジョブのオプションを次に説明します。

(1)　ファイル監視ジョブで監視する事象

監視する事象を次に示します。

表7‒1　監視する事象

監視する事象

監視内容

作成※1，※2

指定した名称のファイルが作成されたかを監視します。

削除※3

指定した名称のファイルが削除されたかを監視します。

サイズ変更※2，※4

指定した名称のファイルサイズが変更されたかを監視します。

最終書き込み時刻変更※2，※4

指定した名称のファイルが更新されたかを監視します。更新した時刻を監視し，更新時刻が変わったら条件成立とします。

注※1

監視開始の時点で，指定した名称のファイルがすでにある場合には，そのファイルが削除され，再度作成されたときに条件が成立します。

なお，監視開始の時点で，指定した名称のファイルがすでにある場合に条件を成立させるかどうかを，監視開始オプションで指定することもできます。監視開始オプションの詳細については，「(3) ファイル監視ジョブのオプション」を参照してください。

注※2

監視条件に合致した場合，監視対象のファイルにファイル監視ジョブ以外のプロセスがアクセスしていないかチェックします（クローズチェック）。

監視条件に合致しても，ファイル監視ジョブ以外のプロセスが監視対象のファイルにアクセスしていた場合は条件成立となりません。この場合，次回の監視間隔に繰り越して監視し，そこでファイル監視ジョブ以外のプロセスのアクセスがなければ条件成立となります。このクローズチェックをすることで，ファイルコピー中など転送中（ファイルコピー中など）の監視対象のファイルを条件成立とすることを防ぐことができます。

注※3

監視開始の時点で，指定した名称のファイルがない場合には，そのファイルが作成されて，削除されたときに条件が成立します。

注※4

監視開始の時点で，指定した名称のファイルがない場合には，そのファイルが作成されて，サイズ変更または最終書き込み時刻が変更されたときに条件が成立します。ファイルが作成されただけでは条件は成立しません。

これらの条件は，複数指定することもできます。例えば，ファイルが削除または更新されたら後続ジョブを実行するように定義する場合は，「削除」と「最終書き込み時刻変更」を指定します。ただし，「サイズ変更」と「最終書き込み時刻変更」は同時に指定できません。

ファイル監視ジョブの基本動作例を紹介します。

(a)　監視条件で「作成」を指定した場合

監視条件で「作成」を指定して監視している場合の，ファイル監視ジョブの基本動作を次の図に示します。

なお，図中の「ファイル」とは，監視対象ファイルを指します。

ジョブの開始時に監視対象ファイルがないとき

ジョブの開始時に監視対象ファイルがないときは，次のように動作します。

図7‒3　ジョブの開始時に監視対象ファイルがないとき

ジョブの開始時に監視対象ファイルがあるとき

ジョブの開始時に監視対象ファイルがあるときは，次のように動作します。

図7‒4　ジョブの開始時に監視対象ファイルがあるとき

(b)　監視条件で「削除」「サイズ変更」または「最終書き込み時刻変更」を指定した場合

監視条件で「削除」，「サイズ変更」，または「最終書き込み時刻変更」を指定して監視している場合の，ファイル監視ジョブの基本動作を次の図に示します。この例では，監視条件に「削除」を指定したものとします。

ジョブの開始時に監視対象ファイルがないとき

ジョブの開始時に監視対象ファイルがないときは，次のように動作します。

図7‒5　ジョブの開始時に監視対象ファイルがないとき

ジョブの開始時に監視対象ファイルがあるとき

ジョブの開始時に監視対象ファイルがあるときは，次のように動作します。

図7‒6　ジョブの開始時に監視対象ファイルがあるとき

(c)　監視間隔内に複数回イベントが発生した場合（監視条件が「作成」の場合）

監視条件で「作成」を指定して監視していて，監視間隔内に複数回ファイルが更新されたときの，ファイル監視ジョブの基本動作を次の図に示します。

ファイルの作成を検知しないとき

ファイルの作成を検知しないときは，次のように動作します。

図7‒7　検知しない例

ファイルの作成を検知するとき

ファイルの作成を検知するときは，次のように動作します。

図7‒8　検知する例

(2)　ファイル名の指定方法

ファイル名の指定方法には，絶対パス名でファイル名を指定する方法のほかに，絶対パス名と「*（ワイルドカード）」を使用した総称名で指定する方法があります。ワイルドカードを使った監視ファイル名の指定例を次に示します。

表7‒2　ワイルドカードを使った監視ファイル名の指定例

指定例

指定内容

監視ファイル名の例

/jp1/*

/jp1にあるファイルすべてを監視します。ただし，先頭が「.」（ピリオド）で始まるファイルは監視しません。

/jp1/aaa

/jp1/aaa.sh

/jp1/.*

/jp1にあるファイルで，「.」（ピリオド）で始まるファイルすべてを監視します。

/jp1/.aaa

/jp1/aaa*

/jp1にあるファイルで，「aaa」という文字列で始まるファイルすべてを監視します。

/jp1/aaa

/jp1/aaabbb

/jp1/aaa.sh

/jp1/*aaa

/jp1にあるファイルで，「aaa」という文字列が最後に付くファイルすべてを監視します。

/jp1/aaa

/jp1/bbbaaa

/jp1/bbb.aaa

/jp1/aaa*bbb

/jp1にあるファイルで，「aaa」という文字列で始まり，「bbb」という文字列が最後に付くファイルすべてを監視します。

/jp1/aaabbb

/jp1/aaacccbbb

/jp1/aaa.bbb

/jp1/*aaa*

/jp1にあるファイルで，「aaa」という文字列がファイル名に含まれているファイルすべてを監視します。

/jp1/aaa

/jp1/bbbaaa

/jp1/bbbaaaccc

/jp1/bbbaaa.sh

注

このファイル名の指定例は，すべてUNIXの場合の例です。Windowsでファイル名を指定する場合は，「c:¥jp1¥*」のようになります。なお，次の場合は，実行時にエラーとなります。

ディレクトリ名にワイルドカードを指定した場合

相対パスで指定した場合

指定したファイル名が，ディレクトリとしてすでにある場合（例えば，「/jp1/aaa」というファイル名を指定したときに，すでに「/jp1/aaa」というディレクトリがある場合）

(3)　ファイル監視ジョブのオプション

ファイル監視ジョブには，次の二つのオプションを設定できます。

監視開始オプション

ファイル監視ジョブの状態引き継ぎオプション

上記のオプションについて，次に説明します。

(a)　監視開始オプション

ファイル監視ジョブが実行中の状態になったときに，すでに監視対象ファイルがある場合，ファイル監視ジョブの監視条件を成立させるかどうかをオプションで指定します。このオプションを，監視開始オプションといいます。

なお，監視開始オプションは，ファイルの監視条件で「作成」を選択した場合に有効になります。また，オプションを指定しない場合は，ファイルがあっても，監視条件を成立させません。

監視開始オプションを設定した場合のオプションの基本動作例を紹介します。

監視開始オプションを設定していない場合の動作例

監視開始オプションを設定していない場合の動作例を次の図に示します。

なお，図中の「ファイル」とは，「監視対象ファイル」を指します。

ファイル監視ジョブの実行前に監視対象ファイルが作成されたとき

ファイル監視ジョブの実行前に監視対象ファイルが作成されたときは，次のように動作します。

図7‒9　ファイル監視ジョブの実行前に監視対象ファイルが作成されたとき

ファイル監視ジョブの実行後に監視対象ファイルが作成されたとき

ファイル監視ジョブの実行後に監視対象ファイルが作成されたときは，次のように動作します。

図7‒10　ファイル監視ジョブの実行後に監視対象ファイルが作成されたとき

監視開始オプションを設定している場合の動作例

監視開始オプションを設定している場合の動作例を次の図に示します。

ファイル監視ジョブの実行前に監視対象ファイルが作成されたとき

ファイル監視ジョブの実行前に監視対象ファイルが作成されたときは，次のように動作します。

図7‒11　監視対象ファイルをファイル監視ジョブの実行前に作成した場合

ファイル監視ジョブの実行後に監視対象ファイルが作成されたとき

ファイル監視ジョブの実行後に監視対象ファイルが作成されたときは，次のように動作します。

図7‒12　監視対象ファイルをファイル監視ジョブの実行後に作成した場合

監視開始オプションの指定内容によって，ファイル監視ジョブがどのように動作するかを，次に説明します。

「既存ファイルも条件成立」を指定した場合

ファイルの新規作成を監視しているファイル監視ジョブが「実行中」状態になったときに監視対象ファイルがすでにあると，監視条件が成立し，ファイル監視ジョブが正常終了します。ただし，監視対象ファイルのクローズチェックが実行されるため，監視対象ファイルが使用中の場合，ファイル監視ジョブは「監視中」状態のままになります。

なお，ジョブの種類によって，監視開始オプションで監視条件を成立させるファイル監視ジョブが異なります。監視開始オプションの動作を，ファイル監視ジョブの種類ごとに示します。

ジョブネット中の監視対象ファイル名を指定したファイル監視ジョブ

ファイル監視ジョブの実行時に監視対象ファイルがある場合，監視開始オプションによって監視条件が成立し，即時にイベントが発生してファイル監視ジョブは正常終了します。

図7‒13　ジョブネット中の監視対象ファイル名を指定したファイル監視ジョブ

ジョブネット中の監視対象ファイル名を「*（ワイルドカード）」で指定したファイル監視ジョブ

ファイル監視ジョブの実行時に監視対象のディレクトリに一つでもファイルがある場合は，監視開始オプションによって監視条件が成立し，即時にイベントが発生してファイル監視ジョブは正常終了します。

図7‒14　ジョブネット中の監視対象ファイル名を「*（ワイルドカード）」で指定したファイル監視ジョブ

補足事項

「*（ワイルドカード）」の使用については，「(2) ファイル名の指定方法」を参照してください。

起動条件中の，監視対象ファイル名を指定したファイル監視ジョブ

起動条件中のファイル監視ジョブの実行時に監視対象ファイルがある場合は，監視開始オプションによって監視条件が成立し，即時にイベントが発生します。

監視開始オプションは，イベントが1回成立した時点で満了します。イベント発生後もファイル監視ジョブは「監視中」状態となって監視を継続します。ただし，オプション満了後は，新規ファイルの作成時に条件が成立します。

図7‒15　起動条件中の監視対象ファイル名を指定したファイル監視ジョブ

起動条件中の，監視対象ファイル名を「*（ワイルドカード）」で指定したファイル監視ジョブ

起動条件中のファイル監視ジョブの実行時に，監視対象のディレクトリにあるすべてのファイルに対して，監視開始オプションによって監視条件が成立し，即時イベントが発生します。

監視開始オプションは，各ファイルに対してイベントが1回ずつ成立した時点で満了します。イベント発生後もファイル監視ジョブは「監視中」状態となって監視を継続します。ただし，オプションが成立したファイルは，新規ファイルの作成時に条件が成立します。

図7‒16　起動条件中の監視対象ファイル名を「*（ワイルドカード）」で指定したファイル監視ジョブ

補足事項

「*（ワイルドカード）」の使用については，「(2) ファイル名の指定方法」を参照してください。

「新規ファイル作成時に条件成立」を指定した場合（デフォルトの場合）

ファイルの「作成」を監視しているファイル監視ジョブが「実行中」状態になったときに，すでに監視対象ファイルがあっても，監視条件成立にはなりません。ファイル監視ジョブは監視を継続します。

なお，クラスタでJP1/AJS3を運用している場合，JP1/AJS3サービスがフェールオーバーしたあとに，監視開始オプションが設定されているファイル監視ジョブが再度実行されると，「ファイル監視ジョブの状態引き継ぎ」を有効にしている場合は，フェールオーバー前の状態で実行され，「ファイル監視ジョブの状態引き継ぎ」を無効にしている場合は，監視開始オプションが再び有効になります。

ファイル監視ジョブの監視開始オプションの指定方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　12.4.19 ［詳細定義−［ファイル監視］］ダイアログボックス」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　5.2.10 ファイル監視ジョブ定義情報の記述方法」を参照してください。

(b)　ファイル監視ジョブの状態引き継ぎオプション

ファイル監視ジョブが監視対象ファイルを監視している間の情報を，随時退避しておき，ファイル監視ジョブの監視状態を引き継ぐことができます。状態引き継ぎを行うように設定した場合，ファイル監視ジョブ一つにつき，一つの状態引き継ぎ情報格納ファイルが生成されます。

例えば，クラスタで，ファイル監視ジョブの実行中にJP1/AJS3サービスが停止した場合，JP1/AJS3サービスの停止後，再度JP1/AJS3サービスが起動して，サービスが停止する前と同じファイル監視ジョブが実行されたときに，サービスが停止する前のファイル監視ジョブの監視状態を引き継いでジョブが実行されます。なお，クラスタでなくても，ファイル監視ジョブの情報を引き継げます。

監視状態を引き継ぐには，ファイル監視ジョブが継続して動作している必要があります。ファイル監視ジョブが継続して動作するか，終了するかによって，監視状態が引き継がれるかどうかが異なります。

監視状態が引き継がれる条件を，次の表に示します。

表7‒3　監視状態の引き継ぎ条件

ファイル監視ジョブの種類

サービスの再起動

停止を伴う

フェールオーバー

システムダウンによるフェールオーバー

ジョブネット中の

ファイル監視ジョブ

ジョブが終了するため，引き継がれない※

ジョブが終了するため，引き継がれない※

引き継がれる

起動条件中のファイル監視ジョブ

引き継がれる

引き継がれる

引き継がれる

注※

イベントジョブ実行継続オプションを併用していても，実行エージェントのJP1/AJSサービスの再起動または停止を伴うフェールオーバー時にはファイル監視ジョブがいったん終了するため，表7-3に示したケースに該当します。そのため，ファイル監視ジョブが実行中である実行エージェントのJP1/AJSサービスが停止し，再起動してイベント監視を再開するまでの間に発生したイベントについては検知されません。

また，その際に実行エージェント側の統合トレースログにメッセージKAVT2031-EおよびKAVT2034-Wが出力されます。イベントジョブ実行継続オプションを併用している場合は，これらのメッセージが出力されても無視して運用を継続してください。イベントジョブ実行継続オプションの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　8.2.1 JP1/AJS3のサービスが停止してもイベントジョブの実行を継続させる」を参照してください。

なお，次のような場合には，状態引き継ぎ情報格納ファイルが削除されます。

各ファイル監視ジョブに対して作成される状態引き継ぎ情報格納ファイルは，ファイル監視ジョブの終了時に削除されます。

状態引き継ぎを行ったあと，状態引き継ぎを行わない設定に変更した場合，状態引き継ぎ情報格納ファイルはすべて削除されます。

コールドオプションを設定してJP1/AJS3サービスを起動した場合，状態引き継ぎ情報格納ファイルはすべて削除されます。

ファイル監視ジョブの状態引き継ぎオプションを設定した場合の動作例を次の図に示します。

図7‒17　ファイル監視ジョブの状態引き継ぎオプションを設定した場合の動作例

ファイル監視ジョブの監視状態を引き継ぐ機能は，デフォルトでは無効になっています。有効にするには，ファイル監視ジョブを実行するすべてのホストおよびノードで設定を行ってください。クラスタの場合は，実行系・待機系ともに設定が必要になります。設定手順については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.3.3 ファイル監視ジョブの状態引き継ぎオプションの設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.3.3 ファイル監視ジョブの状態引き継ぎオプションの設定」（UNIXの場合）を参照してください。

なお，2ギガバイト以上のファイルを監視する設定（ラージファイル対応オプション）を「対応する」から「対応しない」に変更し，2ギガバイト以上のファイルの情報を引き継いだ場合は，統合トレースログと実行結果詳細にメッセージKAVT2038-Eが出力され，ジョブは異常検出終了します。

(4)　ファイル監視ジョブ定義時の注意事項

ファイル監視ジョブを定義するときの注意事項を次に示します。

監視間隔を1〜9秒に設定したファイル監視ジョブを実行した場合，ファイルの更新発生（イベント発生）に対して，即時（1〜9秒）に後続ジョブが実行されるわけではありません。特に，多数のファイル監視ジョブを実行する場合，後続ジョブの実行までに時間が掛かることがあります。この場合，監視間隔には十分に余裕を持った値を設定してください。

なお，ファイル監視ジョブの監視間隔時間の見積もり式については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.1.6 ファイル監視ジョブ使用時に設定する監視間隔」を参照してください。

ファイル監視ジョブに指定する監視対象ファイル名を，「*（ワイルドカード）」を使用した総称名で指定し，かつ監視対象ファイル名に合致するファイルが多い場合，ファイル監視ジョブの動作が遅延したり，ファイル監視プロセスのCPU使用率が高くなったりします。監視対象ファイル名を総称名で指定するときは，監視対象ファイル名に合致するファイルが必要最小限となるように監視対象ファイル名を指定したり，不要になったファイルを削除してファイル数を減らしたりすることを推奨します。または，監視対象ファイル名は完全名で指定してください。

ジョブ実行時にディスクがマウントされたり，アンマウントされたりする環境にあるファイルを，ファイル監視ジョブの監視対象にしないでください。このようなファイルを監視対象にした場合，監視処理が正常に動作しなくなったり，ファイルの作成や削除を意図しないタイミングで検知してしまったりすることがあります。

Windowsの場合，ファイル監視ジョブが監視できるファイルは，デフォルトではファイルサイズが2ギガバイト（2,147,483,647バイト）までのファイルです。これより大きいファイル（ラージファイル）を監視したい場合は，環境設定が必要です。設定方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.3.17 ラージファイルを監視するための設定」を参照してください。なお，バージョン11-10以降のUNIX版のJP1/AJS3の場合は，この設定とは関係なくラージファイルを監視できます。

Windows版のJP1/AJS3の場合，ラージファイルを監視するための設定をしたとき，または，バージョン11-10より前のバージョンからバージョン11-10以降へUNIX版のJP1/AJS3をバージョンアップしてラージファイルを監視できるようになったときは，次に示す注意事項があります。

ファイル監視ジョブの引き継ぎ情報FLSIZEをUNIXジョブなどのユーザープログラムで参照・使用している場合，2ギガバイト以上の値が引き継がれるおそれがあります。この場合，ユーザープログラムのファイルサイズを扱う処理でけたあふれが発生するおそれがあるため，ユーザープログラムの修正などの対処が必要です。

ファイル監視ジョブの監視対象ファイル名は，JP1/AJS3が動作している環境変数LANGに準じた名称にしてください。それ以外の文字コードを使用したファイルを監視する場合の動作は保証できません。

ファイル監視ジョブで監視対象となっているファイルが，別のイベントジョブまたはJP1/Baseのイベントサービス機能を使用したログファイル監視の対象にもなっている場合，監視対象ファイルはオープンされていると認識されるため，監視条件は成立しません。そのため，別のイベントジョブやJP1/Baseのイベントサービス機能を使用したログファイル監視の対象ファイルは，ファイル監視ジョブの監視対象としないでください。

syslogやデバイススペシャルファイルなどのOSのシステムファイルは，不特定多数のプロセスのアクセス，ファイルへの頻繁なアクセス，およびファイルを使用しているプロセスを判断できないケースがあるため，監視対象としないでください。また，RAWファイルについてもファイルの更新，およびファイルを使用しているプロセスを判断することができないため，監視対象としないでください。

ファイル監視ジョブの監視対象ファイル名に，ネットワークを介したファイル※の名称を指定しないでください。ネットワークを介したファイルの名称を指定して運用した場合，ネットワーク状況によって，ファイル監視ジョブが意図しない動作をすることがあります。

指定したいファイルの参照先が自ホスト上のファイルの場合は，ネットワークを介さないファイルの名称を指定してください。

指定したいファイルの参照先が他ホスト上のファイルの場合は，次のように監視してください。

監視するファイルが存在するホストにJP1/AJS3をインストールし，自ホストのファイルとして監視する

監視するファイルが存在するホストから，JP1/AJS3がインストールされているホストにFTP等で転送して，監視する

注※

ネットワークを介したファイルの例を次に示します。

Windows：ネットワークドライブおよびUNCで参照できるファイル

UNIX：NFSマウントで参照できるファイル

ファイル監視ジョブの実行先ホストがUNIXの場合，ネットワークを介して他ホストから操作（作成，更新，または参照）されるファイルは監視しないでください。ファイルがネットワークを介して他ホストから操作された場合，ファイルの操作中に条件成立したり，1回のファイル操作で複数回条件成立したりするおそれがあります。

頻繁にファイルのオープン・クローズを行い，データを追加書きするようなファイルについては，ファイル監視ジョブで正しく監視できません。ファイル監視ジョブの監視するタイミングと，ファイルのクローズが重なると，監視対象ファイルの更新処理が終了したと見なしてイベントが発生することがあります。このようなファイルを監視する場合には，直接ファイル監視ジョブで監視するのではなく，ファイル更新が終わったときに処理の完了を示す別ファイルを作成し，そのファイルを監視するような運用を推奨します。

「*（ワイルドカード）」を含む監視対象ファイル名で監視している場合の注意事項を次に示します。

同一の監視間隔内で発生したファイル監視イベントについて，ファイルの作成順，更新順，および削除順にファイル監視を行うことはできません。なお，イベント順序保証オプションは，発生したファイル監視イベントの順序が通信の状態などによって変更されないことを保証するものであり，ファイル監視ジョブの動作を変更するものではありません。

ファイル監視ジョブの監視条件成立に関する注意事項を次に示します。

監視条件に「ファイルの削除」を指定し，監視開始時に監視対象ファイルがなかった場合，そのファイルが一度作成され，その後削除されてから監視条件成立となります。

監視条件に「ファイルのサイズ変更」または「ファイルの最終書き込み時刻変更」を指定し，監視開始時に監視対象ファイルがなかった場合，そのファイルが一度作成され，その後サイズの変更，または最終書き込み時刻の変更が行われてから監視条件成立となります。

なお，ファイルのサイズ変更，および最終書き込み時刻変更は，ディスクに実際に書き込まれてから監視条件成立となります。エディターなどで編集しているだけでは，監視条件成立にはなりません。

ファイル監視ジョブの状態引き継ぎオプションを設定していないと，ファイル監視ジョブがファイルを監視中にJP1/AJS3サービスが停止したときに，ファイル監視ジョブが監視中に持っていた情報が失われます。再度JP1/AJS3サービスを開始してファイル監視を実行した場合，前回のファイル監視情報は引き継がれません。

ファイル監視ジョブは，監視間隔に指定した間隔でファイルをチェックします（「*」指定時は監視しているそれぞれのファイルをチェックします）。そのため，ある監視時刻から次回監視時刻までの間に，監視している一つのファイルに対して監視条件に合うファイル更新が複数回行われた場合でも，最後に行われた更新だけを検知します。また，多数のジョブで一度にファイル更新を検知すると，それぞれのジョブでイベント発行のための処理を行うため，次回監視時刻が遅れることがあります。次回監視時刻が遅延している間に，監視条件に合うファイル更新が複数回行われた場合でも，最後に行われた更新だけを検知します。

短い監視間隔を指定した場合，多数のジョブを監視していると，監視に監視間隔以上の時間が掛かることがあります。

ファイル監視ジョブは，監視対象ファイルの状態の変更を検知した場合，クローズチェックによって監視対象ファイルをオープンしているプロセスがないかどうかをチェックしています。そのとき，ファイルがオープンされていないと判断した場合に，イベントが発生します。監視対象ファイルがオープンされている場合は，その時点でのイベントは発行しないで，再び監視中の状態になります。次回監視間隔の経過後に，再び監視対象ファイルをオープンしているプロセスがないかどうかをチェックします。つまり，監視対象ファイルがオープンされている間は，監視対象ファイルの状態の変更を検知していても，イベントは発行しません。

ファイル監視ジョブの状態引き継ぎオプションを設定していて，退避したJP1/AJS3のユニットを実行する場合や，バックアップしたJP1/AJS3のインストール先ディレクトリ下の環境を使用するときは，JP1/AJS3サービスをコールドスタートしておく必要があります。JP1/AJS3サービスをコールドスタートしないで，バックアップしたJP1/AJS3のファイル監視ジョブを実行した場合，退避前の監視状態から監視を始めます。

情報格納ファイルや情報格納フォルダに何らかの異常が発生して，引き継ぎ状態を格納するファイルの作成や書き込みができない場合，メッセージKAVT2034-Wを統合トレースログ出力してからジョブの実行を継続します。この場合，監視状態を引き継ぐためのファイルは生成されません。

ファイル監視ジョブの状態引き継ぎを設定していて，起動条件のファイル監視ジョブを実行して，JP1/AJS3サービスを強制終了させた場合は，ファイル監視ジョブの監視状態を引き継ぎますが，JP1/AJS3サービスを計画終了させた場合には，ファイル監視ジョブの状態は引き継ぎません。

次に示すディレクトリには，ファイル監視プロセスの起動中，随時読み込み，書き込み処理を行っているファイルがあります。そのため，次に示すディレクトリにあるファイルは監視対象に指定しないでください。

物理ホストでの運用時

Windowsで，インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥jp1ajs2¥sys

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

・「システムドライブ¥Windows」配下

・「システムドライブ¥Program Files」配下

・「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下

Windowsで，インストール先フォルダが上記以外の場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥jp1ajs2¥sys

UNIXの場合

/var/opt/jp1ajs2/sys

論理ホストでの運用時

Windowsの場合

共有フォルダ¥jp1ajs2¥sys

UNIXの場合

共有ディレクトリ/jp1ajs2/sys

Windowsでファイル監視ジョブを使用する場合で，次の二つの条件を満たすとき，予期したファイルとは異なるファイルの変更を検知することがあります。

ファイル監視ジョブの監視対象ファイル名を，拡張子は3文字で固定して指定し，その他の部分はワイルドカードで指定している場合。

（例）

「C:¥Temp¥*.txt」のように監視対象ファイルを指定している場合。

ファイル監視ジョブの監視フォルダの下に，拡張子が4文字以上，かつ拡張子の3文字目までが，1で指定した監視対象ファイル名の拡張子と一致するファイルがある場合。

（例）

「*.txt」という監視対象ファイル名を監視している場合（ワイルドカードを使用した前方一致の監視条件）で，監視フォルダの下に，「aaa.txt」，「aaa.txta」，「aaa.txtab」という三つのファイルがあり，どれかが更新されたとき，どのファイルが更新されても，ファイル監視ジョブによって監視条件と一致したと見なされてしまいます。拡張子の指定のしかたで，どのようなファイルが監視対象となるかの例を次の表に示します。

表7‒4　拡張子による監視対象ファイルの検知の有無

監視対象ファイル名

更新されるファイル名

aaa.tx

aaa.txt

aaa.txta

aaa.txtab

C:¥Temp¥*.tx

○

×

×

×

C:¥Temp¥*.txt

×

○

○

○

C:¥Temp¥*.txta

×

×

○

×

C:¥Temp¥*.txtab

×

×

×

○

（凡例）

○：更新があった場合，イベントが発行される。

×：更新があった場合，イベントが発行されない。

転送ツールを使用して，監視対象ファイルの更新などをしている場合，ファイルを上書きしたときでも，「削除」，または「作成」という監視条件が成立したと見なされることがあります。意図しない監視条件で成立するのは，使用しているツールの内部処理にファイルを削除する処理が入っている場合です。削除する処理と監視間隔のタイミングが一致すると，ファイル監視ジョブにファイルが削除されたと見なされることが原因です。この現象の発生を回避するためには，監視対象ファイルが常に上書きされる運用であっても，「作成」と「最終書き込み時刻変更」という監視条件を使用して監視することを推奨します。

起動条件に指定されたファイル監視ジョブが監視中のとき,ファイル監視ジョブの状態引き継ぎオプションを無効から有効に変更し，JP1/AJS3を再起動するとメッセージKAVT2031-EおよびKAVT2034-Wが統合トレースログに出力されます。これは，JP1/AJS3が再起動前にファイル監視ジョブの状態引き継ぎオプションが設定されていなかったため，再起動前のファイル監視ジョブの監視状態を引き継げなかったことを意味します。再起動前の状態を引き継ぐことができないので，ファイル監視ジョブが監視中のときには，ファイル監視ジョブの状態引き継ぎオプションを無効から有効に変更しないでください。

Windowsでファイル監視ジョブを使用する場合，監視対象ファイル名に「*.*」を指定すると，拡張子のないファイル名のファイルも検知します。

例えば，監視対象ファイル名に「C:¥temp¥*.*」を指定した場合，C:¥temp下の次に示すファイル名のファイルが更新されるとイベントが発行されます。

abc

abc.txt

abc.txt.txt

監視対象ファイルがシンボリックリンクの場合は，監視できません。ただし，監視対象ファイル名にシンボリックリンクしたディレクトリが含まれていても，ファイル自体がシンボリックリンクでなければ監視できます。

ファイル監視ジョブは，監視対象ファイルの状態に変更がないかを監視間隔ごとに調べます。変更を検知したファイルについては，指定された監視条件（作成，サイズ変更，または最終書き込み時刻変更）に関係なく，クローズチェックを実施します。Windows環境のクローズチェックでは，監視対象ファイルを書き込みモードでオープンします。オープンできた場合はすぐにクローズして，監視対象ファイルをオープンしているプロセスがないと判断します。そのため，クローズチェックによるファイルのオープンからクローズまでの間，ほかのプログラムは監視対象ファイルにアクセスできません。したがって，イベントジョブや起動条件付きジョブネットで監視中のファイルをユーザープログラムから操作する場合は，ファイルアクセスの失敗を考慮し，ファイルアクセスのリトライ処理を組み込むなどの対策が必要です。

Windows環境で監視対象ファイルに読み取り専用属性が設定されている場合は，監視対象ファイルを書き込みモードでオープンできないため，クローズチェックが実施できず，監視条件に合致する監視対象ファイルの状態の変更を検知してもイベントを発行しません。監視対象ファイルに読み取り専用属性が設定されている場合は，統合トレースログにメッセージKAVT2036-Wが出力されるので，監視対象ファイルの読み取り専用属性を解除して，書き込みモードでオープンできるようにしてください。

Windowsのファイルシステムでは，次のファイル名が使用されます。

ユーザーが任意の文字列を指定したロングファイル名

Windowsが自動的に生成するショートファイル名（8.3形式）

JP1/AJS3のファイル監視ジョブも，これらのファイル名を監視対象とします。そのため，ファイル監視ジョブは，監視対象ファイル名とWindowsが自動的に生成したショートファイル名が一致したファイルについてもイベントを検知します。監視対象ファイル名とショートファイル名が一致した場合，一見すると意図しないファイルについてイベントを検知したように見えます。

ファイル監視ジョブが意図しないファイルを検知した場合は，コマンドプロンプトで次のコマンドを実行して監視対象ファイルがあるフォルダ配下のファイルのショートファイル名を出力し，監視対象ファイル名が意図しないファイルのショートファイル名と一致していないか確認してください。

dir 監視対象ファイルがあるフォルダのフルパス /x

ショートファイル名をファイル監視ジョブの監視対象にさせないようにするには，監視対象ファイル名を次のように指定してください。

監視対象ファイルに総称名を指定する場合は，ファイル名の固定文字列部分を8文字以上にする。

ショートファイル名を監視対象にしない場合と監視対象にする場合の監視対象ファイル名の定義例を，次の表に示します。

表7‒5　ショートファイル名を監視対象にしない場合と監視対象にする場合の監視対象ファイル名の定義例

監視対象ファイル群

監視対象ファイル名で指定する総称名

ロングファイル名

ショートファイル名

C:¥temp¥ABCDEFGH001.log

C:¥temp¥ABCDEF~1.log

ショートファイル名を監視対象にしない場合

C:¥temp¥ABCDEFGH*.log

固定文字列部分「ABCDEFGH」が8文字以上です。

ショートファイル名を監視対象にする場合

C:¥temp¥ABCDEF*.log

固定文字列部分「ABCDEF」が8文字未満です。

C:¥temp¥ABCDEFGH002.log

C:¥temp¥ABCDEF~2.log

C:¥temp¥ABCDEFGH003.log

C:¥temp¥ABCDEF~3.log

C:¥temp¥ABCDXXXXXXX.log

C:¥temp¥ABCDEF~4.log

監視対象ファイル名に完全名を指定する場合は，ショートファイル名形式のファイル名を指定しない。

ショートファイル名形式のファイル名とは，8.3形式のショートファイル名をロングファイル名として命名したファイル名のことです。

補足事項

監視対象ファイル名にショートファイル名形式のファイル名を指定する場合は，指定するファイルと同じパス上にはショートファイル名形式のファイルだけを配置するようにしてください。

7.6.3　メール受信監視ジョブの注意事項

メール受信監視ジョブの注意事項（使用する前に知っておいた方がよいこと）を次に示します。

メール受信監視ジョブを使った例を次に示します。

システム管理者からのメールを受信したときだけ後続ジョブを実行する。

「Error」というタイトルのメールを受信したときだけ後続ジョブを実行する。

メール受信監視では，メールを受信したときに条件が成立します。メール受信の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.6 メール受信監視ジョブの定義」を参照してください。

注意事項（UNIX限定）

メールシステムと連携する環境から，メールシステムと連携しない環境に変更するには，jajs_configコマンドで定義キー[JP1_DEFAULT※¥JP1AOMAGENT¥mail_link]の下にあるExecModeを「U」から「N」に変更したあと，JP1/AJS3を再起動してください。

注※

論理ホストの場合は，論理ホスト名になります。

7.6.4　ログファイル監視ジョブの注意事項

ログファイル監視ジョブの注意事項（使用する前に知っておいた方がよいこと）を次に示します。

なお，ログファイル監視ジョブの動作の概要については，「2.4.4(3) ログファイルの更新を契機に処理を実行する（ログファイル監視ジョブ）」を参照してください。

注意事項

ログファイル監視ジョブは，JP1/Baseのログファイルトラップ機能を前提に動作します。

ログファイル監視ジョブを実行する前に，JP1/Baseのログファイルトラップ管理サービスとJP1/Baseのイベントサービスを起動しておいてください。

JP1/Baseのログファイルトラップ管理サービスとJP1/Baseのイベントサービスが起動されていない場合，ログファイル監視ジョブは「実行中」状態になりますが，実際には監視されません。実際の監視は，JP1/BaseイベントサービスとJP1/Baseのログファイルトラップ管理サービスが起動されてから開始されます。

JP1/Baseのログファイルトラップ機能の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

ログファイル監視ジョブの実行中に，JP1/Baseのログファイルトラップ管理サービスまたはJP1/Baseのイベントサービスを停止させたり，JP1/Baseのjevlogstopコマンドを実行してログファイル監視ジョブが起動しているログファイルトラップを終了させたりしないでください。このような操作をした場合は，監視対象のログデータが書き込まれてもイベントを検知しないことがあります。

ログファイル監視ジョブの実行時には，JP1/Baseのログファイルトラップ機能を使用するために必要なメモリー，ディスク，およびシステム資源が，ログファイル監視ジョブ単位で必要になります。

JP1/Baseのリソースの見積もりについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

ジョブ実行時にマウントされたり，アンマウントされたりする環境にあるログファイルを監視対象にしないでください。このようなファイルを監視対象にした場合，監視処理が正常に動作しなくなったり，ファイルが新規に作成されたと誤認してログファイルを先頭から読み込んでしまったりすることがあります。

ログファイルの出力形式で「SEQ2」を選択した場合，ファイル検索間隔の間にファイル名の変更が2回以上行われると取得メッセージが消失してしまうので，ファイル検索間隔の指定には注意してください。

SEQ2で監視中に名称変更したファイルの編集を実施したい場合，新たなファイルが作成されたあと，指定したファイル検索間隔の時間が経過してから行ってください。

図7‒18　「SEQ2」を選択した場合に取得メッセージが消失する例としない例

ログファイル監視ジョブは，次に示すログファイルの出力形式を監視できません。

・HTRACE

・SEQ3

・UPD

ログファイル監視ジョブで監視するログファイルの文字コードは，JP1/AJS3起動時の文字コードと同じ文字コードにしてください。

ファイル出力形式を「SEQ2」と定義しているジョブを，JP1/AJS2 - View 06-00〜06-71の詳細設定で参照した場合，ファイル出力形式には何も表示されません。また，このときに詳細設定画面の［OK］ボタンをクリックすると，「SEQ2」と定義している内容が「SEQ」に上書きされるため注意してください。

同じログファイル（syslogを含みます）を参照するログファイル監視ジョブを複数個定義すると，ログファイルアクセス回数が増えて負荷が大きくなります。この場合，JP1/Baseのログファイルトラップ管理サービスを使用して一つのログファイルトラップの動作定義をしておきます。そして，JP1/BaseのJP1イベント変換機能を使用して，ログファイルの更新内容をJP1イベント化し，JP1イベント化したJP1イベントを，JP1イベント受信監視ジョブで監視することを推奨します。

Windowsのネットワークドライブで参照できるログファイルや，UNIXのNFSなどのネットワークを介したファイルシステムへのマウントで参照できるログファイルを監視対象にしないでください。これらのファイルを監視対象にした場合，ネットワークの切断によってログファイルを監視できなくなったり，他システムで使用中かどうか判断できないためログファイルを監視できなくなったりします。

次に示すファイルを監視対象にしないでください。これらのファイルを監視対象にした場合，監視処理が正常に動作しなくなることがあります。

・スペシャルファイル，デバイスファイル

・ログファイル中の1行の終了文字以外でバイナリーデータを含むレコードがあるファイル

・ファイル名が特定できないファイル

スケジューラーログを監視対象にした場合，監視中に「ajsalter -c COPY」を実行すると監視処理が正常に動作しなくなります。

ログファイル監視ジョブを開始したときに，監視対象のログファイルが見つけられなかった場合，監視対象のファイルが見つかるまで検索されます。そのため，監視開始から，ログファイルを見つけるまでの間に書き込まれたログデータについては，監視対象から外れている場合があるので注意してください。

ログファイル監視ジョブ実行時に，オプション指定によって，ファイルがなかった場合にログファイル監視ジョブを異常終了とすることもできます。この場合は，監視開始時にファイルがないと，検索しないでログファイル監視ジョブを終了します。

正規表現で指定する項目で，拡張正規表現を使用したい場合は，JP1/Baseの設定を行ってください。

正規表現で指定する項目では，指定した文字列は部分一致で条件一致となります。完全一致させたい場合は，完全名を明示的に指定した正規表現を使用してください。Windowsの正規表現については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。UNIXの正規表現については，UNIXのドキュメントを参照してください。

JP1/Baseが前提としているLinuxでは，ログファイルトラップ機能で使用する正規表現で日本語は処理できません。そのため，JP1/AJS3のログファイル監視ジョブでも「.」（ピリオド）二つが日本語1文字に一致するなどの動作になります。正規表現については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

トラップするデータに，OR条件で複数のログデータを指定したログファイル監視ジョブを起動条件で実行した場合で，ログファイルに書き込まれたログデータに，指定した複数のログデータが含まれているとき，一つのログデータに対して複数回，監視条件が成立します。このような場合，一つ目のログデータを指定したあとのログデータでは，指定したいログデータをOR条件で指定し，前に指定したログデータすべてをAND条件とNot条件を組み合わせて指定するようにしてください。

例えば，「Error」「Warning」「Information」「Notice」を監視する場合，次に示すように指定します。

　lftpd="Error";

　lftpd="Warning":!"Error";

　lftpd="Information":!"Error":!"Warning";

　lftpd="Notice":!"Error":!"Warning":!"Information";

ログファイル名を相対パスで指定した場合，次に示すディレクトリが通常，ログファイルのカレントディレクトリとなります。

Windowsの場合

システムフォルダ¥system32

UNIXの場合

jajs_spmdコマンドの実行ディレクトリ

Windowsでは，多数のログファイル監視ジョブを同時に実行すると，JP1/Baseのエラーメッセージを出力し，ログファイル監視ジョブが異常終了することがあります。このような場合，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照して，JP1/Baseのエラーメッセージの対処方法に従って対処してください。

FQDN形式のイベントサーバ名を持つイベントサーバが稼働するホストでログファイル監視ジョブを実行する場合は，実行エージェントのJP1/AJS3にFQDN形式のイベントサーバ名オプション（環境設定パラメーターEventServerName）を設定し，ログファイル監視ジョブが使用するイベントサーバ名（FQDN形式）を指定してください。設定手順については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.3.18 DNSを使ったシステムでのイベントサーバ名の設定」（Windowsの場合），またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.3.17 DNSを使ったシステムでのイベントサーバ名の設定」（UNIXの場合）を参照してください。

7.6.5　Windowsイベントログ監視ジョブの注意事項

Windowsイベントログ監視ジョブの注意事項（使用する前に知っておいた方がよいこと）を次に示します。

なお，Windowsイベントログ監視ジョブの動作の概要については，「2.4.4(4) Windowsイベントログの受信を契機に処理を実行する（Windowsイベントログ監視ジョブ）」を参照してください。

Windowsイベントログ監視ジョブを使用するには，JP1/Baseの動作定義ファイルにイベントログトラップ機能の動作を設定する必要があります。

Windowsイベントログ監視ジョブを実行する前に，JP1/BaseのイベントログトラップサービスとJP1/Baseのイベントサービスを起動しておいてください。

JP1/BaseのイベントログトラップサービスとJP1/Baseのイベントサービスが起動されていない場合，Windowsイベントログ監視ジョブは「実行中」状態のまま，Windowsイベントログを受信してもジョブが終了されません。

監視できるWindowsイベントは，JP1/Baseのイベントログトラップ機能の仕様に従います。

JP1/Baseのイベントログトラップ機能の詳細および動作定義については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

Windowsイベントが分類できなかった場合，Windowsのイベントビューアには「なし」と表示されますが，JP1/Baseのイベントログトラップ機能を使ってJP1イベント化すると「None」として扱われます。そのため，JP1/AJS3のWindowsイベントログ監視ジョブの定義項目「分類」では，「なし」ではなく「None」と定義してください。「なし」という文字列を指定しても条件は成立しませんので注意してください。

JP1/Baseのイベントログトラップ機能は，定義内容を変えないままで運用すると，「エラー」と「警告」だけが監視されるようになっています。「詳細」，「情報」，「重大」，「失敗の監査」，および「成功の監査」を監視したい場合は，JP1/Baseのイベントログトラップ機能の動作定義ファイルに，監視したいイベントについての定義を追加してください。

Windowsイベントログ監視ジョブの定義項目「分類」に指定した監視条件とWindowsイベントの分類が完全に一致した場合に，監視条件が成立します。また，指定できる監視条件は255バイトまでですが，Windowsイベントログには255バイトよりも長い情報が登録される場合があります。この場合は，Windowsイベントログ監視ジョブの定義項目「分類」で指定した文字列と，255バイトまでのWindowsイベントの分類の情報とを比較し，一致した場合に条件が成立します。

正規表現で指定する項目では，指定した文字列は部分一致で条件一致となります。完全一致させたい場合は，完全名を明示的に指定した正規表現を使用してください。Windowsの正規表現については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

Windowsイベントログ監視ジョブの定義項目「説明」に改行を含む文字列を指定した場合，イベントを検知できないことがあります。改行を含むWindowsイベントの説明を監視する場合は，正規表現を使用して改行コードを「.*¥n」で指定してください。Windowsの正規表現については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

（例）次の文字列を監視する場合

「TEST1を開始します
　TEST2を開始します」

次のように指定します。

「TEST1を開始します.*¥nTEST2を開始します」

ジョブの実行先ホストのOSやJP1/AJS3のバージョンによっては，次のエラーになります。

ジョブの実行先ホストのOSがUNIXの場合

ジョブの状態は「起動失敗」になり，メッセージKAVT0567-Eが出力されます。

ジョブの実行先ホストのOSがWindows Server 2003の場合

Windows Server 2016，Windows Server 2012，またはWindows Server 2008でだけ指定できる監視条件を指定している場合，エラーになります。

Windows Server 2016，Windows Server 2012，またはWindows Server 2008でだけ指定できる監視条件は，次のとおりです。

ログ種別：「任意のログ種別」

イベントの種別：「詳細」および「重大」

・ジョブの実行先ホストのJP1/AJS3がバージョン10-00以降のとき

「詳細」あるいは「重大」だけ，または「詳細」と「重大」の両方だけが指定されている場合は，ジョブの状態は「起動失敗」になり，メッセージKAVT0591-Eが出力されます。

「詳細」または「重大」が指定されているが，それ以外の項目も指定している場合は，ジョブは実行され，エラーになりません。

・ジョブの実行先ホストのJP1/AJS3がバージョン10-00より前のとき

ジョブは異常終了して，メッセージKAVT1013-Eが出力されます。

7.6.6　実行間隔制御ジョブの注意事項

実行間隔制御ジョブの注意事項（使用する前に知っておいた方がよいこと）について説明します。

実行間隔制御ジョブを使った例を次に示します。

ジョブネットを実行登録して，その時刻から30分後に後続ジョブを実行する。

実行登録方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4. 業務の実行」を参照してください。

実行間隔制御の定義では，待ち時間を1〜1,440（単位：分）で指定します。

注意事項

実行間隔制御ジョブで指定する待ち時間は，ジョブの実行から終了までの時間ではなく，実行間隔制御プロセスでの待ち時間を意味します。通信の状態などによって，指定した待ち時間と誤差が生じる場合があります。

実行間隔制御ジョブが実行中の状態で，実行間隔制御ジョブを実行したエージェントに対応するホストのJP1/AJS3サービスを再起動した場合は，再起動後から指定した待ち時間をカウント（監視）し，満了後に監視条件が成立します。

例えば，待ち時間に「60」（単位：分）を定義した実行間隔制御ジョブが「実行中」状態のときにJP1/AJS3サービスを再起動した場合は，再起動するまでに経過した時間に関係なく，再起動してから60分後に監視条件が成立します。

次の場合は，JP1/AJS3サービスの再起動後もジョブの状態は「実行中」となります。そのため，監視の途中でJP1/AJS3サービスを再起動すると，実行間隔制御ジョブを実行してから監視条件の成立までに掛かる時間が，ジョブに指定した待ち時間よりも長くなるため，注意してください。

・起動条件に定義した実行間隔制御ジョブを実行している場合

・イベントジョブ実行継続オプションを有効にしたマネージャーホストから実行間隔制御ジョブを実行している場合

イベントジョブ実行継続オプションの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　8.2.1 JP1/AJS3のサービスが停止してもイベントジョブの実行を継続させる」を参照してください。

次のような状態で，起動条件に実行間隔制御ジョブを定義して，「開始直後に満了」に「する」を指定した起動条件付きジョブネットを実行登録した場合は，起動条件が成立するまで時間が掛かることがあります。

・起動条件付きジョブネットや，イベントジョブを定義したジョブネットを，一度に大量に実行登録している状態

・大量にイベントを検知している状態

7.6.7　引き継ぎ情報定義時の注意事項

イベントジョブの引き継ぎ情報定義時の注意事項について説明します。

引き継ぎ情報は，イベントジョブを実行したホストと後続のジョブを実行するホストが異なっても引き継げます。このとき，ホスト間の文字コードが異なる場合は引き継ぎ情報を後続のホストの文字コードに変換します。ただし，引き継ぎ情報に含まれる文字がサポート範囲外の場合，JP1/AJS3が誤動作するおそれがあります。

JP1/AJS3で使用できる文字の範囲については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.2 システムで使用する言語種別と文字コードについて検討する」を参照してください。なお，サポート範囲外の文字はスタンドアロン構成であっても使用できません。引き継ぎ情報の中に含めないようにしてください。

複数のイベントジョブを，一つの後続ジョブに関連づけた場合，すべてイベントジョブで受信した情報を後続ジョブに引き継げます。ただし，複数のイベントジョブで，同じマクロ変数名を定義してある場合は，受信情報が上書きされます。

一つのイベントジョブの引き継ぎ情報に，同じ名称のマクロ変数が複数定義された場合，最初に定義された情報が引き継がれます。

＜JP1イベント受信監視イベントジョブでの例＞

引き継ぎ情報に次の二つを定義します。

?AJS2111?:EVID（マクロ変数「?AJS2111?」にイベントIDを引き継ぐように指定）

?AJS2111?:EVMSG（マクロ変数「?AJS2111?」にメッセージ情報を引き継ぐように指定）

この場合，「?AJS2111?」で引き継がれる情報はイベントIDになります。

コマンドラインには，エスケープシーケンスを含むデータを引き継がないでください。また，空白を含んだデータを引き継いだ場合，意図しない動作をすることがあるため，マクロ変数を「"（ダブルクォーテーションマーク）」で囲んで定義してください。

マクロ変数を後続ジョブのコマンドラインに指定する場合には，引き継ぐ情報に空白または「'（シングルクォーテーションマーク）」が含まれていると，情報を正しく引き継げません。また，マクロ変数はイベントジョブの後続ジョブを実行するエージェントホスト上で，コマンドラインに引き継いだ情報を展開した形で実行されます。引き継ぎ情報を定義する場合には，実行時にコマンドの引数として扱える形の情報を引き継ぐ場合だけ定義してください。

イベントジョブから引き継ぐ情報がない場合，またはイベントジョブが実行されなかった場合は，後続ジョブで定義したマクロ変数には情報が引き継がれません。この場合，ジョブ実行時にマクロ変数名を「?AJS2111?」と定義すると，文字列「?AJS2111?」が渡されます。

イベントジョブの受信情報を引き継ぎ情報として，標準ジョブやアクションジョブのパラメーターに引き継ぐ場合で，引き継ぐ情報に「"（ダブルクォーテーションマーク）」が含まれるとき，「¥」を前に付けて指定する必要があります。「¥」を付けない場合，受信情報を引き継いでも「"（ダブルクォーテーションマーク）」が無視されるなどの現象が発生します。

これを防止するためには，「"（ダブルクォーテーションマーク）」を含むデータを指定したとおりに引き継ぎ情報として引き継がせるオプションを設定してください。

設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.3.4 「"（ダブルクォーテーションマーク）」を含むデータをイベントジョブの引き継ぎ情報に使用するための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.3.4 「"（ダブルクォーテーションマーク）」を含むデータをイベントジョブの引き継ぎ情報に使用するための設定」（UNIXの場合）を参照してください。

引き継ぎ情報をジョブのコマンドラインで使う場合は，引き継ぐ情報に「"（ダブルクォーテーションマーク）」などの文字列が入っていても，変換などは実行されないでそのまま後続ジョブに引き継がれます。そのため，各OSのコマンドラインの制約でジョブが正しく実行されないことがあります。特殊な文字が入っている引き継ぎ情報を使う場合には，コマンドラインに直接展開しないで，環境変数に引き継ぐようにしてください。

起動条件に定義したイベントジョブにマクロ変数を定義した場合は，起動条件の成立によって起動されたジョブネット全体に情報が引き継がれます。

マクロ変数名と引き継ぎ情報のサイズの合計が4,096バイトを超えないようにしてください。特に，起動条件をAND条件で定義している場合は，起動条件内に定義したすべてのイベントジョブのマクロ変数名および引き継ぎ情報をマージします。このため，マクロ変数名と引き継ぎ情報のサイズの合計が4,096バイトを超えないように注意する必要があります。

JP1/AJS3 09-50以降にマクロ変数を指定できるようになった定義項目に，マクロ変数を指定しているジョブがある場合，次の点に注意する必要があります。

JP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50より前の環境にコピーして使用した場合，マクロ変数は展開されません。

引き継ぎ情報設定ジョブを，JP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50より前の環境にコピーして使用した場合，引き継ぎ情報設定ジョブの実行時にエラーになります。

7.6.8　イベントジョブを実行したままサービスを再起動する場合の注意事項

イベントジョブ（起動条件に設定しているものを含む）を実行したまま，次のような操作を行った場合，スケジュール制御とイベント・アクション制御間では，実行中のイベントジョブについて互いの管理状態の整合性を取るための通信，および関連の処理をします。そのため，イベントジョブが大量に「実行中」状態だった場合は，それらの処理量が多くなり，高い負荷が掛かった状態になります。

高負荷状態になるような操作

スケジューラーサービスを停止し，ウォームスタートまたはホットスタートする。

マネージャーホストのJP1/AJS3サービスを停止し，ウォームスタートまたはホットスタートする。

エージェントホストのJP1/AJS3サービスを停止し，再起動する。

jajs_maintainコマンドを実行する。

高負荷状態になるのを回避するには，次のように操作してください。

回避方法

上記の操作を行う前にイベントジョブを使用したジョブネットを強制終了し，上記操作後に実行登録し直す。

上記の操作を行う前にイベントジョブを強制終了し，上記操作後に再実行する。

上記の操作後は，30分〜1時間程度の時間をおいてからジョブを操作する。

上記の操作後は，30分〜1時間程度の時間をおいてから監視対象イベントが発生するようにする。

なお，高負荷状態になると，次のような現象が発生することがあります。

高負荷状態によって発生する現象

上記の操作直後に実行登録したイベントジョブ（起動条件に設定しているものを含む）が「実行中」状態になるまでに長時間掛かる。※1

「実行中」状態のイベントジョブや，「監視中」状態の起動条件付きジョブネットを強制終了しても，終了するまでに長時間掛かる。※1

「実行中」状態のイベントジョブの状態を変更しても，状態が変わるまでに長時間掛かる。※1

監視条件が成立しても，イベントを検知するまでに長時間掛かる。※1

上記の操作直後に実行登録したイベントジョブ（起動条件に設定しているものを含む）が「キューイング」状態のままとなる。※2

「実行中」状態のイベントジョブや，「監視中」状態の起動条件付きジョブネットを強制終了しても，終了しない。※2

監視条件が成立しても，イベントを検知しない。※2

注※1

現象1〜4は，イベント・アクション制御の制限値に近い状態で高負荷状態になる操作をすると発生するおそれがあります。イベント・アクション制御の制限値については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録B.8 イベント・アクション制御の制限値」を参照してください。

注※2

現象5〜7は，イベント・アクション制御の制限値を超えた状態で高負荷状態になる操作をすると発生するおそれがあります。イベント・アクション制御の制限値については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録B.8 イベント・アクション制御の制限値」を参照してください。

イベントジョブを大量に実行したまま高負荷状態になる操作をすると，スケジューラー制御とイベント・アクション制御の間で大量の通信が発生し，通信エラー時のリトライに備えて生成・管理する未通知情報の数が増加します。保持できる未通知情報には上限が設けてあります。これは，未通知情報を上限なく保持してしまうと，その処理による高負荷が生じてほかの処理ができなくなり，ジョブの実行やイベントの検知の遅れが発生するためです。保持できる未通知情報の上限を超過した場合は，古いものから破棄されます。結果として，破棄された未通知情報の内容によって，現象5〜7のどれかが発生します。

なお，JP1/AJS3では未通知情報の数の上限は公開していません。高負荷状態になる操作によって発生する未通知情報の数からイベント・アクション制御の制限値を算出しています。制限値を超えないように運用してください。

上記の現象が発生した場合は，次の回復策を実施してください。

回復方法

現象1〜4の場合

処理が終わるまで待ってください。ジョブ数にもよりますが，目安としては30分〜1時間程度掛かります。

現象5の場合

該当のイベントジョブまたはジョブネットを強制終了し，実行登録し直してください。

現象6の場合

イベントジョブの場合は，状態変更して終了させてください。起動条件付きジョブネットの場合は，再度，強制終了してください。

現象7の場合

該当のイベントジョブまたは起動条件付きジョブネットを強制終了し，実行登録し直してください。そのあと，再度イベントを発生させてください。

7.6.9　JP1/AJS3が発行するイベントやメッセージを監視する

JP1/AJS3のメッセージを監視する場合，メッセージの最後に付加情報が追加されるおそれがあるため，メッセージIDを監視するか，またはメッセージの前文を監視するようにしてください。メッセージの全文で監視すると，メッセージが検出できない場合があります。

JP1/AJS3のイベントジョブに，JP1/AJS3が発行するJP1イベントやWindowsイベント，ログファイルに出力されるメッセージを監視するように指定しても，JP1/AJS3の状態によってはイベントとして正しく受信できなかったり，監視条件の設定によってはイベントジョブとして無限に実行してしまったりする場合があります。具体的には，次のような現象が発生する場合があります。

イベントジョブは通常のジョブと同様に，ジョブネット中のジョブとして実行されます。JP1/AJS3が起動され，ジョブネットが起動されて初めてイベントの監視が始まります。ジョブネット開始イベントは，最初のジョブが起動したあとに発行されるため，イベントジョブを実行しているJP1/AJS3のジョブネット開始イベントは監視できません。

JP1/AJS3にトラブルが発生し，イベントジョブが定義されているジョブネットが異常終了した場合，イベントジョブ自体も異常終了するので，イベントは監視できなくなります。

イベントジョブも，ジョブの延長でJP1イベントやWindowsイベントを発行したり，ログファイルにメッセージを出力したりします。イベントジョブが発行したJP1イベント，Windowsイベント，およびログファイルに対するメッセージを，そのイベントジョブ自身が監視することになるため，監視が無限に続いてしまいます。

上記の対処方法として，JP1/AJS3が発行するイベントやログファイル中のメッセージを契機にアクションを実行する場合は，JP1/IMの自動アクション機能か，またはイベントジョブを実行しているマネージャーとは別のJP1/AJS3のマネージャーを使用してください。JP1/AJS3が発行するイベントやログファイル中のメッセージを契機にコマンドなどを実行する場合については，JP1/AJS3のマネージャーが複数ある場合（論理ホストを幾つかに分けてJP1/AJS3を多重起動している場合を含む）と，JP1/AJS3のマネージャーが一つだけの場合（JP1/AJS3を多重起動していない場合）とに分けて次に説明します。また，イベントやメッセージの監視に関する注意事項も説明します。

なお，この節で説明する内容は，JP1/AJS3自身が発行するJP1イベント，Windowsイベント，ログファイル・syslogなどに出力するメッセージを監視する場合を対象としています。JP1イベント送信ジョブを使用する場合や，ユーザージョブとしてJP1イベントを送信する場合は，対象外です。

(1)　JP1/AJS3のマネージャーが複数ある場合（論理ホストを幾つかに分けてJP1/AJS3を多重起動している場合を含む）

JP1/AJS3のマネージャーが複数ある場合，または論理ホストを幾つかに分けてJP1/AJS3を多重起動している場合に，ほかの論理ホスト上のJP1/AJS3が発行するイベントやログファイル中のメッセージを監視するときの対処方法を説明します。なお，このとき，JP1/IMは不要です。

(a)　ほかの論理ホスト上のJP1/AJS3が発行するJP1イベントを監視するとき，またはJP1/AJS3のマネージャーが複数あるとき

標準では，他ホスト（論理ホスト）上のJP1/AJS3が発行するJP1イベントは監視できません。ただし，監視対象のJP1/AJS3が発行するJP1イベントを，JP1/Baseのイベントサービス機能を使って転送すれば監視できます。このとき，JP1イベントを，そのJP1イベントを発行したJP1/AJS3が管理するホストとは別のホスト（論理ホスト）上のイベントサービスに転送してください。そのJP1イベントが登録されたJP1/AJS3が管理するホスト上のイベントサービスに転送しても監視できません。

JP1イベントの流れの例を次の図に示します。

図7‒19　JP1イベントの流れ

上記の図の場合，HOSTAのJP1/AJS3が発行するJP1イベントを監視したい場合は，JP1イベントをHOSTCまたはHOSTDのイベントサービスに転送してください。HOSTBのイベントサービスに転送しても監視できません。

(b)　ほかの論理ホスト上のJP1/AJS3が発行するWindowsイベントを監視するとき

Windowsイベントは，JP1/Baseのイベントログトラップ機能が動作する論理ホスト上だけで監視できます。

JP1/AJS3が発行するWindowsイベントを監視する場合は，論理ホストを分け，監視したいJP1/AJS3とは別のマネージャーから監視してください。この場合，監視されるJP1/AJS3からはWindowsイベントログ監視ジョブは使用できません。

(c)　ほかの論理ホスト上のJP1/AJS3が出力するログファイル中のメッセージを監視するとき

監視対象のログファイルを，ほかの論理ホストのJP1/AJS3から参照してください。

(2)　JP1/AJS3のマネージャーが一つだけの場合（JP1/AJS3を多重起動していない場合）

JP1/AJS3のマネージャーが一つだけの場合に，JP1/AJS3が発行するイベントやログファイル中のメッセージを監視するときの対処方法を説明します。なお，このとき，JP1/IMが必要です。

(a)　JP1/AJS3が発行するJP1イベントを監視するとき

JP1/IMの自動アクション機能を使用してください。

(b)　JP1/AJS3が発行するWindowsイベントを監視するとき

JP1/BaseのWindowsイベントトラップ機能，およびJP1/IMの自動アクション機能を使用してください。

(c)　JP1/AJS3が出力するログファイル中のメッセージを監視するとき

JP1/Baseのログファイルトラップ機能，およびJP1/IMの自動アクション機能を使用してください。

(3)　イベントやメッセージの監視に関する注意事項

イベントやメッセージの監視に関する注意事項を次に示します。

(a)　2台のJP1/AJS3 - Managerホストでイベントジョブを用いてホストを監視する場合の制限事項

次に示す図のように，あるJP1/AJS3 - Managerホスト（HOSTA）をHOSTBのマネージャー（監視する側）として，別のJP1/AJS3 - Managerホスト（HOSTB）をHOSTAのエージェント（監視される側）として設定し，イベントジョブを用いてHOSTAからHOSTBを監視する場合の制限事項を次に示します。

図7‒20　2台のJP1/AJS3 - Managerホストでのイベントジョブを用いたホストの監視 (1)

制限事項

HOSTBのJP1/AJS3が起動していない場合，HOSTBでは，イベントジョブを用いた監視はできません。

マネージャーにはエージェントの機能も含まれています。そのため，HOSTAが監視しているHOSTBのエージェントは，HOSTBのマネージャーの起動・停止と連動して起動・停止します。

HOSTBのJP1/AJS3が異常終了した場合，HOSTAに情報を通知できません（HOSTAからHOSTBの監視はできません）。

マネージャーにはエージェントの機能も含まれています。そのため，HOSTAが監視しているHOSTBのエージェントは，HOSTBのマネージャーの異常終了と連動して停止します。

この構成でホストを監視したい場合は，次の図に示すように，イベントを，監視する側および監視される側のJP1/AJS3 - Managerホストとは別のJP1/AJS3 - Managerホストに転送してください。

図7‒21　2台のJP1/AJS3 - Managerホストでのイベントジョブを用いたホストの監視 (2)

(b)　複数台のJP1/AJS3 - Managerホストが1台のJP1/AJS3 - Agentホストをエージェントとして設定している場合のイベントやメッセージの監視

複数台のJP1/AJS3 - Managerホストが1台のJP1/AJS3 - Agentホストをエージェントとして設定している場合，エージェントのJP1/AJS3 - Agentは同一のログファイル（エージェントが出力している，JP1/AJS3のログファイル）の情報を監視します。そのため，マネージャーが異なっていても，該当するエージェントを管理するマネージャーからは正しく監視できません。

この構成でイベントやメッセージを監視したい場合は，次の図に示すように，イベントやメッセージを，JP1/AJS3 - Agentホストを管理するJP1/AJS3 - Managerホストとは別のJP1/AJS3 - Managerホストに転送してください。

図7‒22　複数台のJP1/AJS3 - Managerホストが1台のJP1/AJS3 - Agentホストをエージェントとして設定している場合のイベントやメッセージの監視

7.7　アクションジョブ使用時の注意事項

アクションジョブ使用時の注意事項（使用する前に知っておいた方がよいこと）について説明します。

注意事項

アクションジョブには「実行時のユーザー」を指定できません。詳細については各アクションジョブの注意事項を参照してください。

アクションジョブは，ジョブ実行多重度の影響を受けます。そのため，ジョブ実行多重度に設定した値以上のジョブをエージェントホストで同時に実行しようとした場合，ジョブは「実行待ち」状態となります。ジョブ実行多重度については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.5.4 ジョブ実行多重度の検討」を参照してください。

7.7.1　JP1イベント送信ジョブの注意事項

JP1イベント送信ジョブの注意事項（使用する前に知っておいた方がよいこと）について説明します。送信するJP1イベントには，重大度，イベントID，および送信先ホスト名を指定します。JP1イベントを送信したあと，送信したJP1イベントが送信先ホストのイベントサーバに到達したかどうかを確認することもできます。送信先ホストには，JP1/Baseが必要です。

重要

JP1イベント送信ジョブを実行する前に，送信元と送信先で，JP1/Baseイベントサービスを起動しておいてください。

JP1イベント送信ジョブを使ったジョブネットの例を次に示します。

あるジョブが異常終了したときにJP1イベントを送信する。別のジョブネットに，そのJP1イベントを受信したらジョブネットを起動するように起動条件を定義しておき，ジョブが異常終了したときだけジョブネットを起動する。

ジョブが終了したらJP1イベントをJP1/IM - Managerがインストールされたサーバに送信するように定義しておき，送信したJP1イベントをJP1/IM - Viewで確認する。

注意事項

JP1イベントの到達確認は，送信したイベントが送信先イベントサーバへ到達したことを確認できるまで待つ機能であり，送信失敗時にリトライを行う機能ではありません。そのため，送信先のイベントサービスが停止している状態でイベント送信ジョブを実行した場合，「確認間隔」，「確認回数」の指定有無に関係なく，すぐに終了します。

JP1イベントの到達確認をしない場合は，次に示すイベントサーバをイベント送信先ホスト名に指定してもエラーにはなりません。

・JP1/Baseのイベントサーバとして定義されていないイベントサーバ

・起動していないイベントサーバ

・ネットワーク障害などで，JP1イベントが届かないイベントサーバ

イベント送信先ホスト名に自ホスト以外のホスト名を指定して送信したJP1イベントは，自ホストのイベントサーバからは取得できません。

イベント送信先ホスト名を指定して，JP1イベントを他ホストのイベントサーバに送信する場合，JP1/Baseのイベントサーバ設定ファイル（conf）で設定した「forward-limit」によるリトライの対象にはなりません。

イベント送信先ホスト名，メッセージ，または拡張属性の値にマクロ変数を指定する場合に，引き継ぐ情報に「"（ダブルクォーテーションマーク）」が含まれていると，情報を正しく引き継げなかったり，エラーが発生したりする原因となります。マクロ変数は，引き継ぐ情報を意識して，正常に動作できる情報を引き継ぐ場合だけ，指定するようにしてください。

イベント送信先ホスト名を指定しない場合，JP1イベントはJP1イベント送信ジョブ実行ホストのイベントサーバに送信されます。

アクションジョブには「実行時のユーザー」を指定できません。JP1イベント送信ジョブを実行する［登録ユーザー］または［所有ユーザー］にユーザーマッピングされているプライマリーOSユーザーがJP1イベントの発行元ユーザーとなります。

環境変数JP1_HOSTNAMEに自ホストにない論理ホスト名が設定されている場合は，JP1イベント送信ジョブの実行ホストが論理ホストであっても，イベント送信元ホスト名は物理ホスト名になります。

JP1イベント送信ジョブは，JP1/Baseのイベントサーバの機能を利用しています。このため，複数LAN環境でJP1イベントの送信経路などを設定したい場合は，JP1/Base側で通信経路の設定（confファイルの設定）が必要です。JP1/Base側での通信経路の設定方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/Baseのイベントサービス環境の設定で，API設定ファイルのserverパラメーターの通信タイプに「keep-alive」を設定してください。「close」を設定していると，JP1/AJS3が起動時に発行するJP1イベントを発行できなくなったり，統合トレースログにメッセージKAVT1040-Eが出力されてJP1イベント送信ジョブが異常検出終了したりするなど，正常に動作しない問題が発生することがあります。設定方法およびAPI設定ファイルについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

7.7.2　メール送信ジョブの注意事項

メール送信ジョブの注意事項（使用する前に知っておいた方がよいこと）について説明します。メールシステムと連携している場合，メール送信します。Windows，UNIXどちらのホストへもメールを送信できます。

メール送信ジョブを定義したジョブネットの例を次に示します。

ジョブが警告終了したときにメールを送信する。

ジョブネット中のジョブがすべて終了したらメールを送信する。

メール送信ジョブで実行できる機能の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.7 メール送信ジョブの定義」を参照してください。

注意事項

アクションジョブには「実行時のユーザー」を指定できません。メール送信ジョブをUNIXホストで実行する場合は，メール差出人とするユーザーをプライマリーOSユーザーとしてユーザーマッピングしたJP1ユーザーでログインし，実行登録してください。

7.7.3　JP1/Cm2状態通知ジョブの注意事項

JP1/Cm2状態通知ジョブの注意事項（使用する前に知っておいた方がよいこと）について説明します。JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMに任意の状態を通知します。JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMとの連携については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　付録A JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMを使った監視」を参照してください。

注意事項

JP1/Cm2状態通知ジョブをUNIXホストで実行する場合は，スーパーユーザー権限が必要になります。アクションジョブには「実行時のユーザー」を指定できないため，スーパーユーザーをプライマリーOSユーザーとしてユーザーマッピングしたJP1ユーザーでログインし，実行登録してください。

7.7.4　ローカル電源制御ジョブおよびリモート電源制御ジョブの注意事項

ローカル電源制御ジョブおよびリモート電源制御ジョブの注意事項（使用する前に知っておいた方がよいこと）を次に示します。

ローカル電源制御ジョブは，JP1/Power Monitorと連携して，マネージャーホストまたはエージェントホストを終了します。

リモート電源制御ジョブは，JP1/Power Monitorと連携して，ネットワーク上のJP1/Power Monitorのエージェントホストを起動・終了します。制御できるホストは，JP1/Power Monitorのマネージャー・エージェント構成のホストです。JP1/AJS3のマネージャー・エージェント構成には依存しません。

リモート電源制御ジョブを実行すると，ジョブを実行するホスト（エージェント）上のJP1/Power Monitorに対して，リモート電源制御を要求します。そのあと，JP1/Power Monitorによってリモート電源制御が行われます。設定された次回電源投入時刻は，リモート電源制御ジョブが実行されるホストの実行ユーザーのタイムゾーンで指定された時刻で動作します。

リモート電源制御ジョブを実行するホストには，JP1/Power Monitorのリモート電源連携の，マネージャーホストの設定が必要です。

補足事項

イベントジョブ実行継続オプションを使用していると，エージェントホストのJP1/AJS3が終了してもマネージャーホスト上のイベントジョブは「実行中」状態のままとなります。そのため，計画終了などでマネージャーホスト上のジョブの終了を待って停止する運用の場合は計画停止できません。イベントジョブ実行継続オプションと併用する場合は，実行中のイベントジョブの終了を待つか，イベントジョブを強制終了する，またはスケジュールなどによってイベントジョブが終了している状態で停止するなど，計画的な運用が必要です。

(1)　ローカル電源制御ジョブを定義したジョブネットの例

ローカル電源制御ジョブを定義したジョブネットの例を次に示します。

先行するジョブが終了したら，実行ホストで指定されたマネージャーホストまたはエージェントホストを終了させる。

なお，JP1/AJS3からローカル電源制御ジョブを実行するのと，JP1/Power Monitorのカレンダーで計画的に停止するのは，同じ動作です。

ローカル電源制御ジョブで実行できる機能の詳細については，マニュアル「JP1/Power Monitor」を参照してください。

注意事項

ローカル電源制御ジョブを実行する場合のOSユーザーについては，「(3) 電源制御ジョブ実行時のOSユーザーについての注意事項」を参照してください。アクションジョブには「実行時のユーザー」を指定できないため，ローカル電源制御ジョブを実行する場合は，Administrators権限またはスーパーユーザー権限があるユーザーをプライマリーOSユーザーとしてユーザーマッピングしたJP1ユーザーでログインし，実行登録してください。

(2)　リモート電源制御ジョブを定義したジョブネットの例

リモート電源制御ジョブを定義したジョブネットの例を次に示します。

ジョブの実行前にエージェントホスト（JP1/Power Monitorのエージェントホスト）を起動して，そのホストでジョブを実行する。ジョブが終了したら，ホストも終了する。

先行ジョブが異常終了したら，そのジョブを実行していたホスト（JP1/Power Monitorのエージェントホスト）を再起動して，ジョブを実行する。

リモート電源制御ジョブで実行できる機能の詳細については，マニュアル「JP1/Power Monitor」を参照してください。

注意事項

リモート電源制御ジョブを実行する場合のOSユーザーについては，「(3) 電源制御ジョブ実行時のOSユーザーについての注意事項」を参照してください。アクションジョブには「実行時のユーザー」を指定できないため，リモート電源制御ジョブを実行する場合は，Administrators権限またはスーパーユーザー権限があるユーザーをプライマリーOSユーザーとしてユーザーマッピングしたJP1ユーザーでログインし，実行登録してください。

(3)　電源制御ジョブ実行時のOSユーザーについての注意事項

JP1/Power Monitorと連携する電源制御ジョブ（ローカル電源制御ジョブおよびリモート電源制御ジョブ）は，次の表に示すOSユーザーで実行する必要があります。

表7‒6　電源制御ジョブを実行する場合のOSユーザー

OS

OSユーザー

Windows

UACが有効

Administratorユーザー（ビルトインAdministratorアカウント）※

UACが無効

Administratorユーザー（ビルトインAdministratorアカウント），またはAdministratorsグループユーザー

UNIX

スーパーユーザー

注※

「UAC機能有効時にAdministrators権限でジョブを実行するための設定」を有効にすることで，AdministratorsグループのOSユーザーでも電源制御ジョブを実行できます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.22 UAC機能有効時にAdministrators権限でジョブを実行するための設定」を参照してください。

JP1/Power Monitorの動作するOSについては，マニュアル「JP1/Power Monitor」を参照してください。

7.8　フレキシブルジョブ使用時の注意事項

フレキシブルジョブ使用時の注意事項を，エージェントホストのOSごとに次に示します。

OS共通の注意事項

中継エージェント，一斉配信エージェント，および宛先エージェントに指定できるOS

フレキシブルジョブの中継エージェント，一斉配信エージェントおよび宛先エージェントに指定できるOSは，WindowsとLinuxだけです。また，WindowsおよびLinux以外のOSでフレキシブルジョブを定義する場合には，中継エージェントを指定する必要があります。

フレキシブルジョブの強制終了

フレキシブルジョブを強制終了すると，ジョブ自体は強制終了状態になりますが，宛先エージェントの実行プログラムは強制終了できません。

物理ホストと論理ホストに関する注意事項

フレキシブルジョブは物理ホストでだけ実行できます。宛先エージェントに論理ホスト名を指定しても，物理ホストで実行されます。

ユーザーマッピングに関する注意事項

中継エージェントおよび宛先エージェントの両方でユーザーマッピングできるようにする必要があります。中継エージェントを使用する場合，宛先エージェントのユーザーマッピング定義の［サーバーホスト名］に中継エージェントのホスト名または「*（アスタリスク）」を設定する必要があります。

環境設定パラメーターFXJOB_MONITOR_TIMEOUTに関する注意事項

・フレキシブルジョブは，環境設定パラメーターFXJOB_MONITOR_TIMEOUTに指定した時間（デフォルト値は60分）を経過すると，ジョブの状態が異常検出終了となります。60分以上かかるジョブがある場合，環境設定パラメーターFXJOB_MONITOR_TIMEOUTに適切な値を設定してください。

・フレキシブルジョブ実行時にエラーが発生した場合，ジョブが異常検出終了となるまでに，環境設定パラメーターFXJOB_MONITOR_TIMEOUTに指定した時間（デフォルト値は60分）がかかる場合があります。

通信エラーが発生した場合の注意事項

通信エラーが発生した場合，フレキシブルジョブの状態は異常検出終了になりますが，宛先エージェントでは正常にユーザープログラムが実行されていることがあります。フレキシブルジョブが異常検出終了になった場合は，ユーザープログラムの実行結果を参照して対処してください。

標準入力ファイルからのデータの入力に対応していないコマンド

標準入力ファイルからのデータの入力に対応していないコマンドは実行できません。標準入力ファイルからのデータの入力に対応していないコマンドの例としては，Windowsのtimeoutコマンドがあります。

サービスの停止に関する注意事項

フレキシブルジョブを実行する時間帯に，中継エージェントや宛先エージェントで，JP1/AJS3 Autonomous AgentサービスやJP1/AJS3 Autonomous AgentMessengerサービスを停止しないでください。停止した場合，フレキシブルジョブが異常検出終了します。また，環境設定パラメーターFXJOB_MONITOR_TIMEOUTに指定した時間（デフォルト値は60分）が経過するまで実行中のままになる場合もあります。

フレキシブルジョブ実行時のワークパス

フレキシブルジョブ実行時のワークパスは変更できません。フレキシブルジョブ実行時のワークパスを次に示します。

・Windowsでインストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥tmp¥AJSFX_WORK_00000001

・Windowsでインストール先が上記以外の場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥tmp¥AJSFX_WORK_00000001

・UNIXの場合

/var/opt/jp1ajs2/tmp/AJSFX_WORK_00000001

フレキシブルジョブの再実行

ロードバランサーを使用する場合，フレキシブルジョブを再実行またはリトライすると，実行先は再度振り分けられます。

一斉実行機能を使用する場合，フレキシブルジョブを再実行すると，すべての宛先エージェントで再実行されます。

リモートジョブネットとの組み合わせについて

リモートジョブネットとフレキシブルジョブを組み合わせて使用することは推奨しません。組み合わせて使用した場合，次に示すように，リモートジョブネットの定義だけでなく，フレキシブルジョブの実行要求も転送されます。このため，障害発生時に問題の切り分けが難しくなるおそれがあります。

マネージャーホストのリモートジョブネットの定義が，別のマネージャーホストに転送される。

転送先のマネージャーホストから中継エージェントにフレキシブルジョブの実行要求が行われる。

中継エージェントからロードバランサーに実行プログラムの実行要求が行われる。

ロードバランサーから宛先エージェントに実行プログラムの実行要求が転送される。

フレキシブルジョブの後続ジョブに引き継ぎ情報設定ジョブを指定している場合の注意事項

フレキシブルジョブの後続の引き継ぎ情報設定ジョブが引き継げる標準出力ファイルの内容は，4,096バイトまでです。4,096バイトを超える値を出力しても，使用できるのは4,096バイト分までです。4,096バイトの制限は，中継エージェントおよび宛先エージェントの両方で実施します。このため，中継エージェントと宛先エージェントの両方の文字コードで，4,096バイト以内となるようにしてください。なお，4,096バイトから4,097バイト目のデータがマルチバイト文字の場合は，「?」に置き換えられます。

フレキシブルジョブにOSのシャットダウンコマンドを登録しないこと

フレキシブルジョブに自ホストや中継エージェントや宛先エージェントに対するOSのシャットダウンコマンドを登録して実行しないでください。WindowsのシャットダウンはJP1/AJS3の停止完了を待たないため，JP1/AJS3が稼働中にシャットダウンを実行すると，JP1/AJS3のデータファイルが壊れるなど問題が発生するおそれがあります。ジョブの自動運用でシャットダウンしたい場合は，JP1/Power Monitorをインストールし，アクションジョブの「ローカル電源制御ジョブ」を実行する運用を検討してください。

また，手動でシステムを終了する場合，JP1/Power Monitorの電源制御コマンド（aompwconコマンド）を実行してください。JP1/Power Monitorをインストールしないで手動でシャットダウンを実行する場合は，JP1/AJS3のサービスを手動で停止したあとにシャットダウンを実行してください。

一斉実行機能利用時の，宛先エージェント上でのジョブの状態確認

フレキシブルジョブの一斉実行を使用している場合，JP1/AJS3 - Viewでは宛先エージェント上でのジョブの実行状態は確認できません。宛先エージェント上でのジョブの状態を細かく管理したい場合は，標準ジョブを使用してください。

一斉実行機能利用時の実行結果詳細

フレキシブルジョブの一斉実行を同期モードで使用している場合に，JP1/AJS3 - Viewで確認できる実行結果は，各宛先エージェントの標準エラー出力をすべてマージした内容になります。そのため，マージされる実行結果のサイズが巨大にならないように，個々の標準エラー出力は最大384バイトで制限され，385バイト以降は打ち切られます。

一斉実行機能で使用するIPアドレス

フレキシブルジョブの一斉実行を使用する場合，一斉配信エージェントおよび一斉配信先の宛先エージェントで使用するIPアドレスは，互いに通信できるIPアドレスを使用してください。

一斉実行機能利用時のジョブ実行時間

通信できない一斉配信先の宛先エージェントが存在し，かつ通信できない時間が環境設定パラメーターFXBC_MANAGEDAGT_REMOVEDTIMEに設定されている値を超えている場合に一斉実行すると，ジョブは正常に実行されて終了するにもかかわらず，次の理由からジョブ実行終了まで時間が掛かることがあります。

一斉配信エージェントから一斉配信先の宛先エージェントへの接続がタイムアウトと判定されるまで時間がかかるが，通信できない一斉配信先の宛先エージェントが削除され，存在しないものとして処理が続行されるため。

接続元制限機能の利用

接続元制限機能を利用する場合，マネージャーホストから中継エージェントへの接続は，中継エージェントのエージェント用接続許可設定ファイルで接続を制限できます。しかし，宛先エージェントへの接続，および一斉配信エージェントへの接続は，接続元制限機能で制限できません。

接続元制限については，「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.3.9 JP1/AJS3へ接続するホストの制限」を参照してください。

ホスト名の長さについての注意事項

フレキシブルジョブを使用する場合，次のホストのホスト名は，128バイト以下になるようにしてください。

・マネージャーホスト

・中継エージェント

・一斉配信エージェント

・宛先エージェント

エージェントホストがWindowsの場合の注意事項

UAC機能についての注意事項

WindowsのUAC機能を有効にしていると，ビルトインAdministratorを除く，すべてのAdministratorsグループのOSユーザーは，Administrators権限が無効な状態で動作します。このため，フレキシブルジョブでは，UAC機能が有効の場合，Administrators権限を必要とするジョブは実行できません。

システムのリソース不足の発生を少なくするための対応

ある数以上のジョブを同時に実行すると，システムの環境によってはシステムのリソース（デスクトップヒープ領域）不足が発生し，エラーになることがあります。こうした場合の対応として次のことを検討してください。

・JP1/AJS3サービスのアカウントをユーザーアカウントにしてください。JP1/AJS3サービスのアカウントを，ほかのサービスのアカウントやログオンユーザーと異なるユーザーアカウントにすれば，デスクトップヒープ領域を共用しないで運用できます。

・フレキシブルジョブを実行するときによく使用するOSユーザーを，JP1/AJS3のサービスのアカウントと同じにすることで，デスクトップヒープ領域の消費を少なくできます。

アプリケーションファイル名に空白文字が含まれている場合の対応

ファイルタイプ（拡張子）に関連づけられているアプリケーションファイル名に空白文字が含まれるときは，エクスプローラのファイルタイプの編集で確認し，アプリケーションファイル名を「"」（ダブルクォーテーションマーク）で囲んでください。

フレキシブルジョブで指定するファイル名を254バイト以内にする

次に示すファイル名に文字数が255バイト以上のファイル名を指定した場合，ジョブが「起動失敗」状態または「異常検出終了」状態になることがあります。

・ジョブの実行ファイル名

・ジョブの環境変数ファイル名

・ジョブの終了判定のファイル名

上記のファイル名には，254バイト以内のファイル名を指定してください。

エージェントホストがLinuxの場合の注意事項

フレキシブルジョブで設定できる終了コードについて

フレキシブルジョブで設定できる終了コードの値は0〜255です。ジョブの起動失敗や，標準出力データまたは標準エラー出力データの取得に失敗した場合は，終了コードは-1となります。

フレキシブルジョブが「起動失敗」状態にならないようにするための注意

JP1/AJS3サービスの起動ユーザーおよびフレキシブルジョブの実行OSユーザーに，次に示すファイルおよび格納先ディレクトリに対する書き込み権限および読み込み権限がないと，フレキシブルジョブが「起動失敗」状態になることがあります。そのため，JP1/AJS3サービスの起動ユーザーに，次に示すファイルおよび格納先ディレクトリに対する書き込み権限および読み込み権限を設定してください。

・実行OSユーザーのホームディレクトリ

・ジョブ実行制御のログファイル※

注※

ジョブ実行制御で使用するログファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.2.4 ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

フレキシブルジョブ実行時のリソース制限値についての注意事項

UNIX版JP1/AJS3では，JP1/AJS3起動時のリソース制限値がジョブ実行時にも有効になります。そのため，リソースの制限値を設定したい場合は，JP1/AJS3の起動ユーザーであるrootユーザーに対して設定してください。ただし，実行するフレキシブルジョブに制限値を指定した場合は，指定した値が有効になります。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5 ジョブ実行環境設定」を参照してください。

ファイルサイズの制限値を変更する例を次に示します。

rootユーザーのログインプロファイル（通常は[/.profile]（$HOME/.profile））に次に示す記述を設定する。

fsizeには必要なファイルサイズを設定します。無制限にする場合は，unlimitedを設定してください。

ulimit -f fsize

rootユーザーでログインする。

JP1/AJS3サービスをrootユーザーで起動する。

fsizeの値が有効になります。

注意事項

OSのリソース設定ファイル（/etc/security/limits.conf）の値は，telnet接続などで起動されるloginコマンド経由のプロセスでだけ有効になります。JP1/AJS3から起動されるジョブは，サービスから起動されるプロセスであるためOSのリソース設定ファイルの設定は有効になりません。

フレキシブルジョブ実行時の環境変数LANGについての注意

次に示す環境変数LANGには同じ文字コード種別を設定してください。

・JP1/AJS3 Autonomous Agentサービス起動時の環境変数LANG

・JP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービス起動時の環境変数LANG

・rootユーザーのログインプロファイルの環境変数LANG

JP1/AJS3サービスを自動起動している場合の注意

JP1/AJS3サービスを自動起動している場合，rootユーザーのログインプロファイルは読み込みません。そのため，ログインプロファイルでrootユーザーのリソース制限値を変更する設定にしても，手動でログインしてJP1/AJS3サービスを起動した際に設定されるリソース制限値と値が異なることがあります。この場合，ジョブ実行環境の環境設定パラメーターでリソース制限値を設定してください。ジョブ実行環境の環境設定パラメーターについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5 ジョブ実行環境設定」を参照してください。

また，リソース制限値はJP1/AJS3の自動起動スクリプト（/etc/opt/jp1ajs2/jajs_start）にも記載できます。その場合は，十分な検証を実施した上で運用してください。

なお，フレキシブルジョブ実行時のグループIDは，rootユーザーでログインしたときに設定されるグループIDと異なります。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.4.12 ジョブ実行時のグループID（UNIX限定）」を参照してください。

端末を必要とするユーザープログラムをジョブとして実行する場合の注意

UNIX版JP1/AJS3で端末を必要とするユーザープログラムをジョブとして実行すると，正しく動作しない（フレキシブルジョブが異常終了する）場合があります。

OSユーザーを登録または更新する場合の注意

フレキシブルジョブ実行中に，システム管理者権限でpasswdコマンドなどによってOSユーザーを登録または更新しないでください。OSユーザーの登録または更新が終了したあとにジョブを実行してください。

7.9　HTTP接続ジョブ使用時の注意事項

HTTP接続ジョブ使用時の注意事項を，エージェントホストのOSごとに次に示します。

なお，HTTP接続ジョブが起動失敗したり，異常終了したりする場合の要因や注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.6.2 標準ジョブ，HTTP接続ジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブのトラブルへの対処」もあわせて参照してください。

エージェントホストがWindowsの場合の注意事項

システムのリソース不足の発生を少なくするための対応

ある数以上のジョブを同時に実行すると，システムの環境によってはシステムのリソース（デスクトップヒープ領域）不足が発生し，エラーになることがあります。こうした場合の対応として次のことを検討してください。

・JP1/AJS3サービスのアカウントをユーザーアカウントにしてください。JP1/AJS3サービスのアカウントを，ほかのサービスのアカウントやログオンユーザーと異なるユーザーアカウントにすれば，デスクトップヒープ領域を共用しないで運用できます。

・HTTP接続ジョブを実行するときによく使用するOSユーザーを，JP1/AJS3のサービスのアカウントと同じにすることで，デスクトップヒープ領域の消費を少なくできます。

HTTP接続ジョブが「起動失敗」状態にならないようにするための注意

JP1/AJS3サービスの起動ユーザーに次に示す権限がないと，HTTP接続ジョブが「起動失敗」状態になることがあります。そのため，JP1/AJS3サービスの起動ユーザーに，次に示す権限を設定してください。

・HTTP接続ジョブの標準出力ファイル名の読み取り権限および書き込み権限

・HTTP接続ジョブの標準エラー出力ファイル名の読み取り権限および書き込み権限

ジョブで指定するファイル名を254バイト以内にする

次に示すファイル名に文字数が255バイト以上のファイル名を指定した場合，ジョブが「起動失敗」状態または「異常検出終了」状態になることがあります。

・ジョブの標準出力ファイル名

・ジョブの標準エラー出力ファイル名

・ジョブの終了判定のファイル名

上記のファイル名には，254バイト以内のファイル名を指定してください。

エージェントホストがLinuxの場合の注意事項

HTTP接続ジョブが「起動失敗」状態にならないようにするための注意

JP1/AJS3サービスの起動ユーザーおよびHTTP接続ジョブの実行OSユーザーに，次に示すファイルおよび格納先ディレクトリに対する書き込み権限および読み込み権限がないと，ジョブが「起動失敗」状態になることがあります。そのため，JP1/AJS3サービスの起動ユーザーに，次に示すファイルおよび格納先ディレクトリに対する書き込み権限および読み込み権限を設定してください。

・HTTP接続ジョブの標準出力ファイル

・HTTP接続ジョブの標準エラー出力ファイル

・実行OSユーザーのホームディレクトリ

・ジョブ実行制御のログファイル※

注※

ジョブ実行制御で使用するログファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.2.4 ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

ジョブ実行時のリソース制限値についての注意事項

UNIX版JP1/AJS3では，JP1/AJS3起動時のリソース制限値がジョブ実行時にも有効になります。そのため，リソースの制限値を設定したい場合は，JP1/AJS3の起動ユーザーであるrootユーザーに対して設定してください。ただし，実行するHTTP接続ジョブに制限値を指定した場合は，指定した値が有効になります。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5 ジョブ実行環境設定」を参照してください。

ファイルサイズの制限値を変更する例を次に示します。

rootユーザーのログインプロファイル（通常は[/.profile]（$HOME/.profile））に次に示す記述を設定する。

fsizeには必要なファイルサイズを設定します。無制限にする場合は，unlimitedを設定してください。

ulimit -f fsize

rootユーザーでログインする。

JP1/AJS3サービスをrootユーザーで起動する。

fsizeの値が有効になります。

注意事項

OSのリソース設定ファイル（/etc/security/limits.conf）の値は，telnet接続などで起動されるloginコマンド経由のプロセスでだけ有効になります。JP1/AJS3から起動されるHTTP接続ジョブは，サービスから起動されるプロセスであるためOSのリソース設定ファイルの設定は有効になりません。

JP1/AJS3サービスを自動起動している場合の注意

JP1/AJS3サービスを自動起動している場合，rootユーザーのログインプロファイルは読み込みません。そのため，ログインプロファイルでrootユーザーのリソース制限値を変更する設定にしても，手動でログインしてJP1/AJS3サービスを起動した際に設定されるリソース制限値と値が異なることがあります。この場合，ジョブ実行環境の環境設定パラメーターでリソース制限値を設定してください。ジョブ実行環境の環境設定パラメーターについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5 ジョブ実行環境設定」を参照してください。

また，リソース制限値はJP1/AJS3の自動起動スクリプト（/etc/opt/jp1ajs2/jajs_start）にも記載できます。その場合は，十分な検証を実施した上で運用してください。

なお，HTTP接続ジョブ実行時のグループIDは，rootユーザーでログインしたときに設定されるグループIDと異なります。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.4.12 ジョブ実行時のグループID（UNIX限定）」を参照してください。

OSユーザーを登録または更新する場合の注意

HTTP接続ジョブ実行中に，システム管理者権限でpasswdコマンドなどによってOSユーザーを登録または更新しないでください。OSユーザーの登録または更新が終了したあとにHTTP接続ジョブを実行してください。

7.10　ジョブ定義についての注意事項

ジョブ定義についての注意事項を次に示します。

7.10.1　標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルの注意事項

標準出力ファイルおよび標準エラー出力ファイルについての注意事項を次に示します。

(1)　標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルを定義する場合

ジョブ（キューレスジョブを含むPCジョブ，UNIXジョブ，フレキシブルジョブ，およびHTTP接続ジョブ）の実行時に出力する標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルを定義する場合，次の注意事項があります。

ジョブネットから実行するジョブはデフォルトで標準エラー出力をジョブの実行結果として取得します。標準出力はジョブの実行結果として取得されません。標準エラー出力の内容は，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの［実行結果詳細］ダイアログボックスで表示できます。なお，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの［実行結果詳細］ダイアログボックスには，JP1/AJS3が標準エラー出力に出力するエラーメッセージも表示されます。

標準出力・標準エラー出力の内容を任意のファイルに出力したい場合は，ジョブを定義する際に標準出力ファイル名・標準エラー出力ファイル名を指定してください。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの［実行結果詳細］ダイアログボックスに標準出力の内容も表示する場合は，［標準出力ファイル名］と［標準エラー出力ファイル名］に同じファイル名を指定してください。

［標準出力ファイル名］および［標準エラー出力ファイル名］に同じファイル名を指定する場合は，追加書きオプションの設定を一致させてください。一方に新規作成，もう一方に追加書きを設定すると，パラメーターエラーになり，ジョブが起動失敗します。

［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスの［環境変数ファイル名］，［標準入力ファイル名］，［標準出力ファイル名］，および［標準エラー出力ファイル名］に，［スクリプトファイル名］または［実行ファイル名］と同じファイル名を指定している場合，ジョブが起動失敗または異常検出終了となるおそれがあります。これらの項目には，［スクリプトファイル名］または［実行ファイル名］と同じファイル名を指定しないでください。

同時に実行する複数のジョブの定義に，同じ標準出力ファイルや標準エラー出力ファイルを指定してジョブを実行すると，標準出力や標準エラー出力の出力結果が上書きされます。また，標準出力や標準エラー出力を指定したジョブを多重起動して同時に実行した場合も，標準出力や標準エラー出力の出力結果が上書きされます。

同時に実行するジョブの［標準出力ファイル名］，［標準エラー出力ファイル名］には，それぞれ別のファイルを指定してください。

ジョブの［標準出力ファイル名］または［標準エラー出力ファイル名］に，アクセスできないネットワークファイル名を指定した場合，ジョブが起動失敗または異常検出終了します。正しいネットワークファイル名を指定してください。

［標準出力ファイル名］または［標準エラー出力ファイル名］にネットワークファイル名を指定している場合，指定したファイルには，次に示す権限が必要です。

Windowsの場合

実行ホストのJP1/AJS3サービス（キューレスジョブの場合はJP1/AJS3 Queueless Agentサービス）に設定されているアカウントで作成，参照および更新する権限

UNIXの場合

ジョブの実行OSユーザーに指定されているアカウントで作成，参照および更新する権限

［標準出力ファイル名］を指定した場合，指定しなかった場合に比べてジョブネットの処理性能に影響することがあります。

補足事項

jpqjobsubコマンドから実行するサブミットジョブの場合はデフォルトでは標準出力・標準エラー出力を保存しません。jpqjobsubコマンドのオプションに任意のファイル名を指定してください。

(2)　標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルに大量データを出力する場合

JP1/AJS3では，ジョブ（キューレスジョブを除く標準ジョブ，アクションジョブ，またはカスタムジョブ）の終了時にエージェントホストからマネージャーホストに標準出力ファイルまたは標準エラー出力ファイルを転送しています。標準出力ファイルまたは標準エラー出力ファイルに数メガバイトを超えるような大量データを出力するジョブを実行すると,ファイルのデータ解析処理またはファイルのデータ転送で負荷が掛かり，CPU使用率の増加やJP1/AJS3が使用するメモリー使用量の増加など，ジョブの実行が遅延するだけでなく，システム全体の処理に影響を与えるおそれがあります。これらの問題は，マネージャーホストとエージェントホストの両方で発生します。

また，追加書きオプションを設定すると，ジョブ実行のたびに出力データが蓄積され，転送するファイルのサイズが単調増加します。この場合も，ファイルのデータ解析処理またはファイルのデータ転送で負荷が掛かり，ジョブが異常終了したり，エージェントホストからマネージャーホストに対するデータ転送が遅延したりすることがあります。この場合，追加書きオプションの設定を無効にするか，または標準出力データファイルや標準エラー出力データファイルを定期的に削除，退避するようにしてください。

標準出力ファイルや標準エラー出力ファイルのファイルサイズが原因となって発生する問題を回避する方法として，JP1/AJS3では標準出力ファイルや標準エラー出力ファイルのファイルサイズに上限値を設定できます。この設定を行うことで，マネージャーホストでファイルサイズの上限値を超えたデータの破棄や，上限値に達したことを示す警告メッセージを出力できます。これによって，一部のジョブの処理でJP1/AJS3のジョブ実行全体に影響が出ないようにすることができます。設定方法の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.7 ファイル受信制限をするための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.7 ファイル受信制限をするための設定」（UNIXの場合）を参照してください。

また，エージェントホストの設定を行うことで同様にファイルサイズの上限値を超えたデータの破棄や，上限値に達したことを示す警告メッセージを出力できます。これによって，一部のジョブの処理でJP1/AJS3のジョブ実行全体に影響が出ないようにすることができます。設定方法の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.27 ファイル送信制限をするための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.24 ファイル送信制限をするための設定」（UNIXの場合）を参照してください。

上記のように，標準出力ファイルや標準エラー出力ファイルのファイルサイズに上限値を設定していない状態で，ジョブが正常に動作しない場合は，次に示す点に注意して確認した上，それぞれの対処方法で対応してください。

標準出力データが大量に出力される

PCジョブやUNIXジョブの場合，ジョブの定義で［標準出力ファイル名］を明示的に指定している場合にだけファイルの転送を行っており，標準出力データを大量に出力するとジョブが異常終了することがあります。この場合，ジョブの定義の［標準出力ファイル名］には何も指定しないでください。ジョブのバッチファイルやシェルスクリプト内で，標準出力をリダイレクトしてください。

ジョブの定義の［標準出力ファイル名］に何も指定しなければ，標準出力ファイルはマネージャーホストに転送されません。

標準エラー出力データが大量に出力される

PCジョブやUNIXジョブの場合，ジョブ定義の［標準エラー出力ファイル名］にNULLデバイスを指定してください。UNIX上で実行するジョブの場合は"/dev/null"を記述し，Windows上で実行するジョブの場合は"NUL"を記述してください。ジョブ定義の［標準エラー出力ファイル名］にファイル名を明示的に指定している場合は，バッチファイルやシェルスクリプト内で標準エラー出力をリダイレクトしてください。

この設定をすると，標準エラー出力ファイルはマネージャーホストに転送されません。その場合は，JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスで標準エラー出力ファイルの内容を参照できなくなります。

補足事項

この現象が発生すると，エージェントホストのジョブ実行環境のワークディレクトリに「A_JPQ*_ジョブ番号」という一時ファイルが残ることがあります。エージェントホストのジョブ実行環境のワークディレクトリは，[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Process]の環境設定パラメーターWorkPathに指定したフォルダです。環境設定パラメーターWorkPathのデフォルト値などの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5.2(36) WorkPath（エージェントプロセス用）」を参照してください。

なお，異常検出終了したジョブと同じジョブ番号の一時ファイルは削除しても問題ありません。

サブミットジョブで標準出力データ，または標準エラー出力データを大量に出力する場合，マネージャーホストのジョブ実行環境のワークディレクトリに作成される一時ファイル（M_JPQSTDE_ジョブ番号，またはM_JPQSTDO_ジョブ番号）のデータも大量になります。通常は，ジョブ情報削除処理実行時に保存日数を経過しているジョブの一時ファイルは，自動的に削除されます。しかし，一時ファイルによるディスク容量不足などが発生した場合には，ジョブの終了後に手動で削除できます。また，ディスク容量不足が慢性的に発生する場合には，ジョブ情報保存日数の縮小や，ジョブのスクリプトファイル内で標準出力・標準エラー出力のリダイレクトを検討してください。

一時ファイルを削除した場合には，jpqjobgetコマンドを使用して標準出力・標準エラー出力ファイルを参照できなくなります。マネージャーホストのジョブ実行環境のワークディレクトリは，[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQMANAGER¥Process]の環境設定パラメーターWorkPathに設定したフォルダです。環境設定パラメーターWorkPathのデフォルト値などの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.5.2(1) WorkPath（マネージャープロセス用）」を参照してください。

ジョブの詳細定義の［パラメーター］にリダイレクトを指定する方法とその例を，次に示します。

表7‒7　ジョブの詳細定義の［パラメーター］にリダイレクトを指定する方法と例（Windowsの場合）

定義内容

指定方法

指定例

標準出力ファイル，標準エラー出力ファイルが異なる場合（実行ファイルがexeの場合）

実行ファイル名：test.exe

パラメーター：なし

標準出力ファイル：out.txt

標準エラー出力ファイル：err.txt

実行ファイル名：cmd.exe

パラメーター：

/C test.exe >out.txt 2>err.txt

標準出力ファイル：なし

標準エラー出力ファイル：なし

標準出力ファイル，標準エラー出力ファイルが異なる場合（実行ファイルがbatの場合）

実行ファイル名：test.bat

パラメーター：なし

標準出力ファイル：out.txt

標準エラー出力ファイル：err.txt

実行ファイル名：test.bat

パラメーター：>out.txt 2>err.txt

標準出力ファイル：なし

標準エラー出力ファイル：なし

標準出力ファイル，標準エラー出力ファイルが同名の場合

実行ファイル名：test.bat

パラメーター：なし

標準出力ファイル：out.txt

標準エラー出力ファイル：out.txt

実行ファイル名：test.bat

パラメーター：>out.txt 2>&1

標準出力ファイル：なし

標準エラー出力ファイル：なし

表7‒8　ジョブの詳細定義の［パラメーター］にリダイレクトを指定する方法と例（UNIXの場合）

定義内容

指定方法

指定例

標準出力ファイル，標準エラー出力ファイルが異なる場合

スクリプトファイル名：test.sh

パラメーター：なし

標準出力ファイル：out.txt

標準エラー出力ファイル：err.txt

スクリプトファイル名：test.sh

パラメーター：>out.txt 2>err.txt

標準出力ファイル：なし

標準エラー出力ファイル：なし

標準出力ファイル，標準エラー出力ファイルが同名の場合

スクリプトファイル名：test.sh

パラメーター：なし

標準出力ファイル：out.txt

標準エラー出力ファイル：out.txt

スクリプトファイル名：test.sh

パラメーター：>out.txt 2>&1

標準出力ファイル：なし

標準エラー出力ファイル：なし

(3)　標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルのファイル受信制限機能とファイル送信制限機能について

標準出力ファイルまたは標準エラー出力ファイルに数メガバイトを超えるような大量データを出力するジョブを実行すると，ファイルのデータ解析処理またはファイルのデータ転送で負荷が掛かり，CPU使用率の増加やJP1/AJS3が使用するメモリー使用量の増加など，ジョブの実行が遅延するだけでなく，システム全体の処理に影響を与えるおそれがあります。そのためJP1/AJS3 11-00以降では，デフォルトの機能としてマネージャーホストでファイル受信制限を行い，エージェントホストでファイル送信制限を行います。

ファイル受信制限機能とファイル送信制限機能は，ファイルサイズ上限を超えたデータの破棄と，上限値に達したことを示すメッセージの出力を行います。マネージャーのファイル受信制限のサイズは5メガバイト（5,242,880バイト），エージェントのファイル送信制限のサイズは3メガバイト（3,145,728バイト）です。

ファイルサイズ上限を超えた時の動作とファイルサイズ上限値については変更できます。設定方法の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.7 ファイル受信制限をするための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.7 ファイル受信制限をするための設定」（UNIXの場合）を参照してください。また，エージェントのファイルサイズ上限を超えた時の動作とファイルサイズ上限値についても変更できます。設定方法の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.2.27 ファイル送信制限をするための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.2.24 ファイル送信制限をするための設定」（UNIXの場合）を参照してください。

補足事項

マネージャーホストのJP1/AJS3をバージョンアップインストールした場合，ファイル受信制限機能はバージョンアップ前の環境設定パラメーターの値を引き継ぎます。エージェントホストのJP1/AJS3をバージョンアップインストールした場合，ファイル送信機能はファイルサイズ上限を超えたデータを破棄せず，上限値に達したことを示すメッセージを出力します。

(4)　その他の注意事項

標準出力データや標準エラー出力データの出力先に指定できるファイルは，テキスト形式のファイルだけです。

標準出力データや標準エラー出力データには，外字・機種依存文字を使用しないでください。これらの文字を使用した場合，JP1/AJS3 - Viewでは正しく表示できません。

標準出力データ・標準エラー出力データは，エージェントホスト上に一時的にファイルとして作成され，ジョブ終了時にマネージャーホストに転送されます。これらの一時ファイルはマネージャーホスト，エージェントホストのジョブ実行環境のワークディレクトリに，それぞれ次に示す名前で作成されます。

マネージャーホスト（サブミットジョブを実行した場合）

M_JPQSTDE_ジョブ番号

M_JPQSTDO_ジョブ番号

エージェントホスト

A_JPQSTDE_*_ジョブ番号

A_JPQSTDO_*_ジョブ番号

それぞれのホストで削除されるタイミングは，次のとおりです。

マネージャーホスト

標準構成の場合：QUEUEジョブ・サブミットジョブについての一時ファイルはジョブ情報削除処理の実行時に削除され，それ以外のジョブの一時ファイルはジョブ終了時に削除されます。

互換用ISAM構成の場合：ジョブ情報削除処理の実行時に削除されます。

エージェントホスト

一時ファイルはジョブ終了時に自動的に削除されます。

なお，キューレスジョブの場合は，標準エラー出力データだけが一時的にファイルとしてエージェントホスト上に保存されます。このファイルの内容は，キューレスジョブ終了時にマネージャーホストへ転送されます。このファイルは，キューレスジョブ終了時，またはキューレスエージェントサービス起動時に自動的に削除されます。

フレキシブルジョブで実行したユーザープログラムの標準出力データ，および標準エラー出力データは常にマネージャーホストに転送されます。転送されたファイルのファイル名は，ajsshowコマンドの-iオプションに「%so」を指定して実行することで確認できます。

［標準エラー出力ファイル名］を指定し，［追加書き］を選択しているジョブの実行後にJP1/AJS3 - Viewで［実行結果詳細］ダイアログボックスの内容を表示した場合，ジョブの実行先サービスによって次の違いがあります。

［実行先サービス］に［標準］を指定したジョブの場合

［標準エラー出力ファイル名］に指定したファイルの内容が表示されます。

［実行先サービス］に［キューレス］を指定したジョブの場合

ジョブ実行時に標準エラー出力に出力された内容が表示されます。

7.10.2　ジョブの実行優先順位に関する注意事項

JP1/AJS3では，ジョブ（キューレスジョブを含むPCジョブ，UNIXジョブ，HTTP接続ジョブ，JP1/AJS3上で実行するQUEUEジョブ，およびカスタムジョブ）に対して実行優先順位を指定します。また，フレキシブルジョブ，アクションジョブでは，上位ジョブネットに優先順位を設定することで実行優先順位を指定します。

指定できる実行優先順位は［なし］，および［1］〜［5］です。ジョブの実行優先順位，およびその上位のジョブネットの優先順位に［なし］が定義されている場合は，環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYに指定された値を仮定します。また，ジョブの実行優先順位，ジョブネットの優先順位に［なし］が定義され，環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYが設定されていない場合，JP1/AJS3から実行するジョブの実行優先順位は，［1］が仮定されます。環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　20.4.2(111) DEFAULTPRIORITY」を参照してください。次に示す注意事項を参照し，システム環境や運用に応じてジョブの実行優先順位，およびジョブネットの優先順位を変更する必要がないかどうかを検討してください。

Windows，UNIXそれぞれについて，JP1/AJS3がジョブの実行優先順位に従ってジョブに設定する値の詳細について次に説明します。

(1)　ジョブの実行優先順位とJP1/AJS3がジョブに設定する値（UNIXの場合）

UNIXの場合，ジョブの実行優先順位に従ってnice値を設定します。また，ジョブの実行先サービスに［標準］を指定した場合と［キューレス］を指定した場合とで設定の基準が異なります。

(a)　ジョブの実行先サービスに［標準］を指定した場合

ジョブの実行先サービスに［標準］を指定した場合，JP1/AJS3から実行するジョブに設定するnice値は，JP1/AJS3のサービスを起動（jajs_spmdコマンドを実行）したときのnice値※が基準となります。ジョブに設定するnice値は，この基準となるnice値と指定した実行優先順位に従って増減して設定します。

注※

JP1/AJS3サービスを起動したときのnice値は，プロセスを起動したときにOSがデフォルトで設定する値です。また，システムが制限するnice値の最大値，最小値は，OSによって異なります。プロセスを起動したときのデフォルトのnice値やシステムが制限するnice値の最大値，最小値については，各OSのドキュメントやUNIXの参考文献を参照してください。

HP-UXで，JP1/AJS3のサービスを起動したときのデフォルトのnice値が「20」の場合を例に，ジョブの実行先サービスに［標準］を指定した場合のジョブの実行優先順位とジョブに設定するnice値の対応を次の表に示します。

表7‒9　ジョブの実行優先順位とジョブに設定するnice値（ジョブの実行先サービスに［標準］を指定した場合）

ジョブの

実行優先順位

ジョブに設定する

nice値

JP1/AJS3サービスのnice値を

「20」とした場合

1

nice値+20

39

2

nice値+10

30

3

nice値

20

4

nice値-10

10

5

nice値-20

0

実行優先順位の指定がない場合，ジョブの実行優先順位は環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYで設定された値となり，JP1/AJS3サービスのnice値（デフォルト「20」）に増分値「20」を加算して，「39」のnice値を設定します。これは，システムが制限する範囲（0〜39）を超えてnice値を設定しようとした際に最大値で39，最小値で0に設定値が制限されるためです。

(b)　ジョブの実行先サービスに［キューレス］を指定した場合

ジョブの実行先サービスに［キューレス］を指定した場合，JP1/AJS3サービスのnice値は基準となりません。nice値には実行優先順位の低い順から39，30，20，10，0（Linuxの場合は，19，10，0，-10，-20）のどれかが設定されます。nice値を変更する場合は，これらのnice値に対応したジョブの実行優先順位を指定してください。

ジョブの実行先サービスに［キューレス］を指定した場合のジョブの実行優先順位とジョブに設定するnice値の対応を次の表に示します。

表7‒10　ジョブの実行優先順位とジョブに設定するnice値（ジョブの実行先サービスに［キューレス］を指定した場合）

ジョブの実行優先順位

ジョブに設定するnice値※

1

39

2

30

3

20

4

10

5

0

注※

Linuxの場合は，システムが制限するnice値の範囲が-20〜19であり，実行優先順位の低い順から19，10，0，-10，-20のどれかが設定されます。

(2)　ジョブの実行優先順位とJP1/AJS3がジョブに設定する値（Windowsの場合）

Windowsの場合，ジョブの実行優先順位は3段階で設定します。ジョブの実行優先順位とWindowsの基本優先度の対応を次の表に示します。基本優先度はWindowsタスクマネージャーで参照することができます。

表7‒11　ジョブの実行優先順位とWindowsの基本優先度

ジョブの実行優先順位

ジョブに設定する基本優先度

1

低

2

3

通常

4

高

5

JP1/AJS3がジョブのプロセスを起動する際に，ジョブの実行優先順位から設定する優先順位クラスについて，次に説明します。

実行優先順位が［1］または［2］の場合は，システムがアイドル状態のときに実行されます。対話処理と比較して優先度が低くなります（Windowsで規定されるIDLE_PRIORITY_CLASSを設定します）。

実行優先順位が［3］の場合は，一般的なプロセスとして実行されます。対話処理と同等の優先度になります（Windowsで規定されるNORMAL_PRIORITY_CLASSを設定します）。

実行優先順位が［4］または［5］の場合は，上記の優先順位クラスを割り当てられたプロセスのスレッドより先に実行されます。対話処理と比較して優先度が高くなります（Windowsで規定されるHIGH_PRIORITY_CLASSを設定します）。

(3)　ジョブの実行優先順位の変更方法

JP1/AJS3を経由しないでサービスからプロセスを直接起動した場合，または端末から直接プロセスを起動した場合には，Windowsのときには，基本優先度は「通常」で対話処理の優先順位になります。また，UNIXのときには，nice値は「20」（Linuxの場合は「0」）で実行されます。JP1/AJS3から実行するジョブをこれらのプロセスと同等の実行優先順位で実行するには，ジョブの実行優先順位に「3」を設定する必要があります。ジョブの実行優先順位を「3」に変更する方法について説明します。

(a)　キューレスジョブを含むPCジョブ，UNIXジョブ，HTTP接続ジョブ，JP1/AJS3上で実行するQUEUEジョブ，およびカスタムジョブの場合

次に示すどちらかの方法でジョブの実行優先順位を変更できます。

各ジョブの［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスの［定義］タブの［実行優先順位］に［3］を指定する。

各ジョブの［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスの［定義］タブの［実行優先順位］には［なし］を指定し，ルートジョブネットなどの上位ジョブネットの［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックスの［定義］タブの［優先順位］に［3］を指定する。

(b)　フレキシブルジョブ，アクションジョブの場合

次に示す方法でジョブの実行優先順位を変更できます。

ルートジョブネットなどの上位ジョブネットの［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックスの［定義］タブの［優先順位］に［3］を指定する。

(c)　ジョブの実行優先順位および上位ジョブネットの優先順位に［なし］が設定されている場合

次に示す方法で，ジョブの実行優先順位に仮定する値を変更できます。

環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYに［3］を設定する。

環境設定パラメーターの設定方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　4.2 環境設定パラメーターの設定」（Windowsの場合），またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　14.2 環境設定パラメーターの設定」（UNIXの場合）を参照してください。

各ジョブの［詳細定義−［アイコン名］］ダイアログボックスの［定義］タブの［実行優先順位］，およびルートジョブネットなどの上位ジョブネットの［詳細定義−［ジョブネット］］ダイアログボックスの［定義］タブの［優先順位］に，［なし］を指定する。

(d)　ジョブの実行優先順位を変更するときの注意事項

UNIXの場合，ジョブの実行ユーザーがスーパーユーザー権限を持たないとき，ジョブの実行優先順位に「4」，「5」を指定すると，ジョブの実行時に権限エラーとなるため，注意してください。

また，ジョブの実行優先順位をジョブプロセス以外の他プロセスより高く設定すると，「2.1.4(2) 実行優先順位」に記載している状態とは逆にJP1/AJS3から起動したジョブプロセスがCPUを占有し，他プロセスに影響を与えることも考えられます。ジョブの実行優先順位を他プロセスより高く設定する場合は，システム環境や運用方法を十分考慮した上で設定してください。

7.10.3　ジョブの終了コードを確認する

ジョブの終了コードは，JP1/AJS3 - Viewの［モニタ詳細−［アイコン名］］ダイアログボックス，またはjpqjobgetコマンドで出力したジョブ情報のEXITCODEなどで確認できます。ジョブの終了コードには，通常，正常終了では「0」，異常検出終了では起動したジョブプロセスの終了コードが設定されます。ただし，次の表に示す場合は，JP1/AJS3によって終了コードが設定されます。

表7‒12　JP1/AJS3によって終了コードが設定される条件とその終了コード

条件

JP1/AJS3によって設定される終了コード

PCジョブ，UNIXジョブ，フレキシブルジョブ，HTTP接続ジョブ，アクションジョブ，カスタムジョブ，またはJP1/AJS3をホストに指定したQUEUEジョブで，次の状態になる場合。

起動失敗

強制終了（打ち切り時間指定による打ち切り終了も含みます）

異常検出終了※

-1

UNIXジョブで，JP1/AJS3で予期しないエラーが発生した場合。

255

注※

ジョブプロセスが終了したあとのJP1/AJS3側のあと処理で何か問題が発生した場合（例えば，マネージャーホストへの結果ファイルの転送失敗など）は，ジョブプロセスのリターンコードがJP1/AJS3によって「-1」に上書きされ，異常検出終了になります。

注意事項

PCジョブおよび実行ホストがWindowsのフレキシブルジョブの場合は，起動したジョブプロセス自身がリターンコードとして「-1」を返すこともできます。また，UNIXジョブおよび実行ホストがLinuxのフレキシブルジョブでは負の値で終了すると，終了コードは，256 + 負の値と扱われます。例えば，ジョブプロセスが「-1」で終了した場合，終了コードは，256 - 1 = 255となります。したがって，ジョブプロセスによって設定された終了コードなのか，JP1/AJS3によって設定された終了コードなのかを判別する必要がある場合は，ユーザーアプリケーションなどで設定する終了コードには「-1」および「255」を使用しないようにしてください。

フレキシブルジョブの場合に，終了判定方法で次のいずれかを選択し，選択した終了条件が満たさなかったときは，終了コードは「1」になります。

・［ファイルが存在すれば正常］

・［ファイルが更新されれば正常］

ジョブの終了コードには，ユーザーアプリケーションやJP1/AJS3以外にOSが設定するものがあります。代表的な終了コードを次の表に示します。これらの終了コードはOSのアップグレードなどによって変更になる場合もあるため，使用しているOSの技術情報を確認してください。

表7‒13　OSが設定するジョブの終了コードの例

OS

終了コード

原因

対処方法

Windows

259または-1

結果ファイルのオープンに失敗していることが考えられます。この場合は，同時に次に示すどちらかのメッセージが出力されます。

「KAVU3284-W 内部処理（論理ホスト名）でシステムコールエラーが発生しました（要因個所：要因個所，要因番号1：0x2013000a，システムコール名：CreateFile，要因番号2：要因番号2）」

標準エラー出力に「プロセスはファイルにアクセスできません。別のプロセスが使用中です。」

ジョブとして実行するプログラム内でオープンするファイル，またはバッチファイル内のリダイレクションでオープンするファイルを，ジョブを登録するときの標準出力ファイル，または標準エラー出力ファイルとして指定しないでください。ただし，プログラム内で関数を使用してオープンする場合に限って，共有の読み取りまたは共有の書き込みを許可する設定でオープンすることによって回避することもできます。

128

デスクトップヒープの領域不足が考えられます。この場合は，同時に次に示すどちらかのメッセージが出力されます。

「XXXX.XXX - アプリケーションエラー：アプリケーションを正しく初期化できませんでした。」

「XXXX.XXXの初期化に失敗しました。」

デスクトップヒープ領域の消費を少なくしたい場合は，ジョブを実行するユーザーのアカウントを，「JP1/AJS3サービス」のアカウントと同じにして運用してください。

UNIX

シグナル番号+128

ジョブプロセスから起動したプログラムがシグナルを受信したことが考えられます。※

次に示すどちらかの方法で対処してください。

ジョブプロセスから起動するプログラムがシグナルを受信しないようにする。

ジョブプロセスから起動するプログラムにシグナルハンドラーなどを設定して，シグナルの種類によって終了コードを切り分けるなどの処理を追加する。

注※

ジョブプロセス自身がシグナルを受信すると，実行先サービスが［通常］のジョブは，終了コード「-1」で終了状態「強制終了」になります。また，実行先サービスが［キューレス］のジョブは，終了コード「-1」で終了状態「異常検出終了」になります。

(1)　フレキシブルジョブの終了コード

フレキシブルジョブを実行したときの終了コードを次の表に示します。

なお，フレキシブルジョブの一斉実行を使用している場合，複数ある宛先エージェントでの終了コードのうち，最も大きい値が終了コードになります。ただし，終了コードが-1の宛先エージェントがあるとき，終了コードは-1になります。

表7‒14　フレキシブルジョブの終了コード

終了コード

内容

対応するメッセージ

ユーザーアプリケーション（実行ファイル）が設定する終了コード

終了判定が「常に正常」，「常に異常」および「しきい値による判定」のとき，JP1/AJS3の処理が正常に終了した。

KAVS8138-I

KAVS8140-I

0

終了判定が「ファイルが存在すれば正常」または「ファイルが更新されれば正常」のとき，判定条件を満たした。

1

終了判定が「ファイルが存在すれば正常」または「ファイルが更新されれば正常」のとき，判定条件を満たさなかった。

-1

監視終了時間を超過した。

KAVS8101-E

リソースが不足している。

KAVS8102-E

JP1/AJS3 Autonomous Agent Messengerサービスと通信不可。

KAVS8100-E

システムエラー。

KAVV8106-E

実行ファイルが存在しない。

KAVS8108-E

実行ファイルに対して権限がない。

KAVS8109-E

(2)　HTTP接続ジョブの終了コード

HTTP接続ジョブを実行したときの終了コードを次の表に示します。

表7‒15　HTTP接続ジョブ実行時の終了コード一覧

終了コード

内容

対応するメッセージ

0

正常終了（HTTPステータス200を含む）。

KAVS8050-I

10

HTTPステータス200以外。

KAVS8050-I

20

タイムアウトが発生した。

KAVS8061-E

30

接続先ホストの名前解決に失敗した。

KAVS8054-E

40

ファイルアクセスでその他のエラーが発生した。

KAVS8053-E

60

パラメーターエラー。

ジョブの定義項目に誤りがある（不正な長さ，不正な値）。

KAVS8051-E

64

接続設定ファイルの構文エラー。

KAVS8052-E

70

URLの指定に誤りがある。

URLの参照先にリソースがない。

GETメソッド呼び出し時の送信情報ファイルに改行コードが含まれている。

KAVS8060-E

80

ファイルが存在しない。

ディレクトリを指定した。

KAVS8053-E

81

ファイルアクセスで権限エラーが発生した。

ディレクトリを指定した。

KAVS8053-E

101

接続先ホストへの接続に失敗した。

KAVS8056-E

102

接続先ホストとの通信でエラーが発生した。

KAVS8057-E

106

レスポンスデータが接続設定ファイルで指定した最大ファイルサイズを超えている。

KAVS8059-E

110

HTTPS認証の処理でエラーが発生した。

HTTPS認証に失敗

ハンドシェイク失敗

証明書が不正

証明書ファイルのアクセスエラー

CRLファイルが不正

CRLファイルのアクセスエラー

発行元（CN（Common Name）またはSAN（subjectAltName））のチェックに失敗

証明書の期限切れ

証明書の失効

KAVS8062-E

120

メモリー不足が発生した。

KAVS0902-E

124

予期せぬエラーが発生した。

HTTP接続ジョブの実行に必要なライブラリがロードできなかった。

KAVS8058-E

KAVS0990-E

(3)　イベントジョブおよびアクションジョブの終了コード

イベントジョブおよびアクションジョブが，実行しているとき（ジョブプロセスが起動されてから終了するまで）に設定される終了コードについては，「付録A イベントジョブおよびアクションジョブ実行時の戻り値一覧」を参照してください。

8　定義内容の事前チェック

JP1/AJS3には，ジョブの定義内容に誤りがないかをチェックする機能があります。

この章では，JP1/AJS3本番運用前の定義内容チェックの流れやチェック項目，注意事項などについて説明します。

8.1　本番運用前のJP1/AJS3定義内容のチェック

JP1/AJS3では，本番運用時に障害の発生を抑えるため，ジョブの定義内容に不正がないかどうかを本番運用の開始前にチェックできます。

定義内容の事前チェックを実施する場合の運用までの流れを次の図に示します。

図8‒1　定義内容の事前チェックを実施する場合の運用までの流れ

定義内容の事前チェックは，ajschkdefコマンドで行います。ajschkdefコマンドを実行すると，定義内容の事前チェック結果格納ファイルにチェック結果が出力されるので，このファイルを確認してください。定義内容の事前チェック結果格納ファイルは，デフォルトでは次に示す場所に出力されます。

Windowsで，インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥log¥ajscheckfile.txt

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

・「システムドライブ¥Windows」配下

・「システムドライブ¥Program Files」配下

・「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下

Windowsで，インストール先フォルダが上記以外の場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥log¥ajscheckfile.txt

UNIXの場合

/var/opt/jp1ajs2/log/ajscheckfile.txt

ajschkdefコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス　3. 通常の運用で使用するコマンド　ajschkdef」を参照してください。

なお，定義内容の事前チェックを行うには，定義内容の事前チェック機能をセットアップしておく必要があります。セットアップ方法，および環境の設定方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　6.5.1 JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能の設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド　15.5.1 JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能の設定」（UNIXの場合）を参照してください。

8.1.1　定義内容の事前チェック機能の概要と注意事項

定義内容の事前チェック機能でチェックできる項目，事前チェックの流れ，および使用に当たっての注意事項を説明します。

(1)　チェック項目

定義内容の事前チェック機能でのチェック項目を次の表に示します。

表8‒1　定義内容の事前チェック機能でのチェック項目

チェック項目の分類

内容

ジョブ実行順序

実行順序関係がループしていないかどうかをチェックします。

判定ジョブに従属ユニットが条件接続されているかどうかをチェックします。

従属ユニットに条件接続以外の関連定義がされていないかどうかをチェックします。

ジョブネット詳細定義

ジョブネットコネクタ

接続範囲※1

接続範囲の指定が接続先のジョブネットと一致するか。

接続ホスト名※1

指定したホストに接続できるか。

接続サービス名

指定したスケジューラーサービスが存在するか。

接続先のジョブネット名

次についてチェックします。

未指定ではないか。

指定しているユニットの種別がルートジョブネットまたはプランニンググループであるか。

指定したユニットが存在するか。

指定したユニットに，実行順序制御をすると設定されているか。

指定したユニットが他ホストを指定していないか。

指定したユニットがほかのスケジューラーサービスを指定していないか。

指定したユニットがほかのジョブネットコネクタを指定していないか。

待ち合わせ条件

次についてチェックします。

指定した待ち合わせ対象ユニットがあるか。

指定した待ち合わせ対象ユニットのユニット種別は，待ち合わせ対象ユニットに指定できるユニット種別であるか。※2

実行エージェント制限

マネージャー側で，実行エージェントが許可されているかどうかをチェックします。※3，※4，※5

空ジョブ定義

UNIXジョブで，［スクリプトファイル名］または［コマンド文］が指定されているかどうかをチェックします。

PCジョブで，［実行ファイル名］が指定されているかどうかをチェックします。

JP1イベント受信監視ジョブで，［イベントID］が指定されているかどうかをチェックします。

実行エージェント名

UNIXジョブ

PCジョブ

アクションジョブ

実行先サービスが［標準］※6

次についてチェックします。

マネージャー側で，実行エージェントが登録されているか。

マネージャー側で，実行エージェントに設定されている実行ホスト名（エージェントホスト名）を解決できるか。

エージェント側で，マネージャーのホスト名を解決できるか。※7

実行先サービスが［キューレス］

次についてチェックします。

マネージャー側で，エージェントのホスト名を解決できるか。

エージェント側で，マネージャーのホスト名を解決できるか。※7

イベントジョブ

次についてチェックします。

マネージャー側で，実行エージェントが登録されているか。

マネージャー側で，実行エージェントに設定されている実行ホスト名（エージェントホスト名）を解決できるか。

エージェント側で，マネージャーのホスト名を解決できるか。※7

ジョブネット※6

カスタムジョブ※6

フレキシブルジョブ※5，※6

HTTP接続ジョブ※6

次についてチェックします。

マネージャー側で，実行エージェントが登録されているか。

マネージャー側で，実行エージェントに設定されている実行ホスト名（エージェントホスト名）を解決できるか。

エージェント側で，マネージャーのホスト名を解決できるか。※7

ユーザーマッピング

エージェント側でユーザーマッピングが正しくできるかどうかについて，JP1ユーザー，実行元ホスト，OSユーザーを通常のジョブ実行時と同一の方法でチェックします。ただし，JP1ユーザーにマッピングされているOSユーザーの存在確認は行いません。

なお，実行ユーザー固定機能を使用している場合，ユニット属性プロファイルの設定内容に従って，固定されているJP1ユーザーのユーザーマッピングをチェックします。※3，※5

ジョブ詳細定義

UNIXジョブ

スクリプトファイル名※9

ファイルがAgent上に存在するかチェックします。

環境変数ファイル名

ファイルがAgent上に存在するかチェックします。

ファイルのアクセス権限をチェックします。

ワークパス

パスがAgent上に存在するかチェックします。

パスのアクセス権限をチェックします。

標準入力ファイル名

ファイルがAgent上に存在するかチェックします。

ファイルのアクセス権限をチェックします。

標準出力ファイル名

ファイル上位のディレクトリがAgent上に存在するかチェックします。

ファイルが存在する場合はアクセス権限をチェックします。

標準エラー出力ファイル名

ファイル上位のディレクトリがAgent上に存在するかチェックします。

ファイルが存在する場合はアクセス権限をチェックします。

実行時のユーザー

ユーザーマッピングでチェックします。

転送元ファイル※9

ファイルがManager上に存在するかチェックします。

ファイルのアクセス権限をチェックします。

転送先ファイル※9

ファイルがAgent上に存在するかチェックします。

ファイルのアクセス権限をチェックします。

PCジョブ

実行ファイル名※9

ファイルがAgent上に存在するかチェックします。

環境変数ファイル名

ファイルがAgent上に存在するかチェックします。

ワークパス

パスがAgent上に存在するかチェックします。

標準入力ファイル名

ファイルがAgent上に存在するかチェックします。

標準出力ファイル名

ファイル上位のディレクトリがAgent上に存在するかチェックします。

標準エラー出力ファイル名

ファイル上位のディレクトリがAgent上に存在するかチェックします。

実行時のユーザー

ユーザーマッピングでチェックします。

転送元ファイル※9

ファイルがManager上に存在するかチェックします。

転送先ファイル※9

ファイルがAgent上に存在するかチェックします。

JP1イベント受信監視ジョブ

イベントID

イベントIDの形式に合致するかチェックします。

実行前のイベント検索

検索前時間は範囲内かどうかチェックします。

ファイル監視ジョブ

監視対象ファイル名

ファイル名の形式をチェックします。

メール受信監視ジョブ

プラットフォーム

PC/UNIXが実行先ホストと一致しているかチェックします。

アクションジョブ共通

プラットフォーム

PC/UNIXが実行先ホストと一致しているかチェックします。※8

実行ファイル権限※9，※10，※11

ジョブ実行OSユーザーが該当する実行ファイルに対して実行権限および読み取り権限を持つかどうかを，通常のジョブ実行時と同一の方法でチェックします。ただし，UNIX上で実行されるキューレスジョブについては，ジョブ実行OSユーザーがスーパーユーザー権限を持つOSユーザー(rootユーザー)の場合は実行権限のチェックはしません。

また，ジョブ実行OSユーザーのプライマリーグループでだけ実行ファイル権限のチェックを行います。

注※1

［接続範囲］に［別サービス］を指定して接続先ホストで接続元制限機能を有効にしている場合は，接続先ホストのマネージャー用接続許可設定ファイルに，ジョブネットコネクタが定義されているホストのIPアドレスを設定する必要があります。設定しないで定義内容の事前チェックを実施した場合，チェック結果の「NUMBER OF CHECKUNITS」に表示される「チェックが完了したユニット数」が，ジョブネットコネクタの分だけ少なくなり，メッセージKAVS3431-Iが統合トレースログに出力されます。

注※2

ルートジョブネット，およびその配下のユニットを待ち合わせ対象ユニットに指定している場合は，起動条件の使用有無に関係なくチェックします。

プランニンググループ配下のネストジョブネットやジョブを待ち合わせ対象ユニットに指定している場合は，定義不正はチェックされません。

待ち合わせ条件による実行順序のループはチェックされません。

注※3

プロファイルの状態（有効/無効）に関係なく，ajschkdefコマンドで指定したプロファイルの内容に基づいてチェックします。

注※4

実行エージェントが実行エージェントプロファイルに設定されているかどうかをチェックします。このため，チェック対象のジョブが実行エージェントプロファイルでジョブ実行時に制限確認しない設定（JobExec=off）であっても，チェックします。

注※5

フレキシブルジョブの場合，エージェントを中継エージェントに読み替えてください。宛先エージェントはチェックしません。

注※6

実行エージェントグループ名が指定されている場合はチェックしません。

注※7

エージェントとマネージャー間の通信でNAT（ネットワークアドレス変換）を使用している場合は，マネージャーホスト名から解決されたIPアドレスがエージェントホストとマネージャーホストで異なるため，この項目のチェック結果はエラーになります。設定に問題がなければエラーを無視してください。

注※8

MSMQ送信ジョブはUNIX環境で実行できないため，プラットフォームの指定はできません。プラットフォームに「PC」が指定されたと仮定してチェックします。

注※9

相対パス，およびUNCパスが指定された場合はチェックしません。

注※10

PCジョブ（Windowsホストの場合）はチェックしません。

注※11

フレキシブルジョブはチェックしません。

(2)　事前チェックの流れ

定義内容の事前チェックの流れを次に示します。

図8‒2　定義内容の事前チェックの流れ

(3)　注意事項

定義内容の事前チェックを実施する際の注意事項を次に示します。

定義内容の事前チェックは，本番業務が実行中でない時間帯に実行してください。本番業務の実行中に定義内容の事前チェックを実行した場合，次に示す現象が発生するおそれがあります。

スケジューラーデータベースへのアクセス競合によって，業務実行性能が劣化する

システムへの負荷が一時的に集中したことによって，ジョブ実行処理でエラーが発生する

定義内容の事前チェックを実施するために，マネージャー側のJP1/AJS3サービスを起動しておく必要があります。

定義内容の事前チェックの多重実行はできません。

UNIXジョブの［スクリプトファイル名］，またはPCジョブの［実行ファイル名］にパラメーターも同時に指定している場合，定義内容の事前チェックではエラーとして検出されます。

イベントジョブの引き継ぎ情報はチェックの対象外です。

マクロ変数はチェックの対象外です。

環境変数はチェックの対象外です。

ジョブ定義で「$変数名$」形式の変数を使用した項目は，チェック対象外です。なお，定義内容の事前チェックでは，「$」を2回以上使用している場合，「$変数名$」形式の変数を使用していると見なします。

UNIXの場合，JP1/AJS3 Check Managerサービスは，servicesファイルに設定されている「jp1ajs2chkman」サービスのポート番号を使用しません。

スクリプトファイルのアクセス権限のチェックでは，運用時とは異なる方法でチェックを実施するため，実際には正常終了するジョブを，定義内容の事前チェックでエラーとして検出する場合があります。

メッセージKAVS3400〜KAVS3431は，「統合トレースログ」または「標準出力」だけに出力されます。

Windowsで，環境変数ファイル，標準入力ファイル，標準出力ファイル，および標準エラー出力ファイルにフォルダを指定して，キューレスエージェントサービスで実行した場合には正常終了しますが，定義内容の事前チェックではエラーとして検出されます。

UNIXで，環境変数ファイルにディレクトリを指定して，キューレスエージェントサービスで実行した場合には異常終了しますが，定義内容の事前チェックではエラーとして検出されます。

ajschkdefコマンドで-Aオプションを指定した場合，実行ファイル権限チェックにジョブ実行OSユーザーの情報が必要なため，「ユーザーマッピング」も前提としてチェックされます。ただし，Windowsの場合，［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックスの［実行時のユーザー］に指定されたユーザーで，OSのログオン確認はチェックしません。

次に示す条件が重なる場合は，一時ファイルを作成して定義内容の事前チェックを実施します。

UNIXジョブの［標準出力ファイル名］，［標準エラー出力ファイル名］，または［転送先ファイル名］に実在しないファイルを指定する

上記ジョブを対象に，-Dオプションを指定して定義内容の事前チェックを実施する

一時ファイルは，上記の条件に該当するジョブの［標準出力ファイル名］，［標準エラー出力ファイル名］，または［転送先ファイル名］で指定した場所に作成されます。そのため，［標準出力ファイル名］，［標準エラー出力ファイル名］，または［転送先ファイル名］で指定したファイルの上位ディレクトリは，更新日時が変わることがあります。

なお，一時ファイルはチェック終了後に削除されます。

次に示すユニットおよびその配下のユニットは，チェックしません。

リモートジョブネット

マネージャージョブネット

マネージャージョブグループ

ジョブネットリリース機能を使用している場合は，リリース状態が「適用中」の定義内容について事前チェックを実施します。リリース状態が「リリース待ち」の定義内容はチェックできないため，リリース元ジョブネットをチェックしてください。

接続元制限機能を有効にしていても，マネージャーホストが接続先のエージェントホストに接続できるかどうかは，チェックされません。そのため，接続が許可されていないエージェントホスト上で実行するようにユニットが定義されている場合でも，定義内容が正しければ，事前チェックではエラーは検出されません。ただし，［接続範囲］に［別サービス］を指定したジョブネットコネクタは，接続先ホストでジョブネットコネクタが定義されているホストの接続が許可されていないと，定義内容をチェックできません。

チェック対象のジョブの実行先ホスト名（エージェントホスト名）に，エイリアスホスト名は使用できません。エイリアスホスト名を使用すると，チェック結果が正しく出力されない場合があります。

(4)　クラスタ運用時の注意事項

クラスタ運用している場合の，定義内容の事前チェックを実施する際の注意事項を次に示します。

クラスタ環境で，論理ホスト上のユニットに対して定義内容の事前チェックをする場合は，論理ホストの実行系でチェックを実施してください。待機系ではチェックできません。

クラスタ環境で，実行系の論理ホスト上のユニットをチェックしているときにフェールオーバーが発生した場合，チェックが中断されます。フェールオーバー後に実行系になった論理ホストでチェックが再開されることはありません。

付録

付録A　イベントジョブおよびアクションジョブ実行時の戻り値一覧

イベントジョブおよびアクションジョブを実行したときの戻り値を次の表に示します。

表A‒1　イベントジョブ実行時の戻り値一覧

戻り値

説明

実行後または打ち切り後の

ジョブの状態

0

正常終了しました。または，常に正常終了です。

正常終了

1

メッセージが一致して正常終了しました。

正常終了

2

詳細情報が一致して正常終了しました。

正常終了

3

メッセージが一致しないで正常終了しました。

正常終了

4

詳細情報が一致しないで正常終了しました。

正常終了

5

イベントの引き継ぎ情報が上限を超えました。

正常終了

6

イベントの引き継ぎ情報作成時にエラーが発生しました。

正常終了

7

打ち切り時間に到達後，正常終了しました。

正常終了

12

打ち切り時間に到達後，警告終了しました。

警告終了

16

条件が成立しませんでした（計画未実行終了）。

計画未実行終了

17

打ち切り時間に到達後，強制終了しました。

強制終了

18

強制終了しました。

強制終了

20

常に異常終了です。

異常終了

21

メッセージが一致して異常終了しました。

異常終了

22

詳細情報が一致して異常終了しました。

異常終了

23

メッセージが一致しないで異常終了しました。

異常終了

24

詳細情報が一致しないで異常終了しました。

異常終了

25

打ち切り時間に到達後，異常終了しました。

異常終了

30

イベント・アクションエージェントが停止したため，終了しました。

異常終了

50

マネージャー・エージェント間で通信エラーが発生しました。

異常終了，または起動失敗

55

リソースが不足しました。または，指定したファイルにアクセスできませんでした。

異常終了

56

メモリーが不足しました。

異常終了

64

ファイルが読み込めませんでした（I/Oエラー）。

異常終了

90

パラメーターに誤りがありました。

異常終了

91

必要な項目が定義されていませんでした。

異常終了，または起動失敗

92

マクロ変数の指定に誤りがありました。

異常終了

93

プラットフォームの指定に誤りがありました。

異常終了

250

メールシステムまたはメッセージキューシステムが使用できない状態でした。

起動失敗

253

前提プログラムでオプションエラーが発生しました。

異常終了

254

前提プログラムでエラーが発生しました。

異常終了

255

システムエラーが発生しました。

異常終了，または起動失敗

注

起動条件全体に対して操作した場合（起動条件を強制終了させた場合など）や，起動条件全体に関係するエラーが発生した場合は，起動条件全体の各イベントの戻り値には，「0（ゼロ）」が設定されます。これに対して，特定のイベントに対するエラーが発生した場合（定義が誤っていてエラーになった場合など）は，表に示した戻り値が設定されます。

表A‒2　JP1イベント送信ジョブ実行時の戻り値一覧

戻り値

説明

0

正常終了しました。

1

引数エラー

100

転送に失敗しました。

イベントの到達確認をするときだけ返されます。JP1/Baseのjevsenddコマンドの戻り値が，3（転送に失敗した）の場合に対応しています。

120

処理は続行中です（最大到達待ち時間内に到達確認ができなかった場合）。

イベントの到達確認をするときだけ返されます。JP1/Baseのjevsenddコマンドの戻り値が，2（処理は続行中）の場合に対応しています。

150

メモリー不足

255

その他のエラー

注

戻り値0以外の場合は，ジョブの実行結果詳細のメッセージで要因を特定してください。

表A‒3　メール送信ジョブ実行時の戻り値一覧（Windows）

戻り値

説明

0

正常終了しました。

90

パラメーターエラー（定義項目エラー）

91

パラメーターエラー（定義内容エラー）

92

パラメーターエラー（必要な項目の未定義エラー）

94

パラメーターエラー（定義内容長エラー）

95

本文テキストファイルなし，添付ファイルなし，または添付ファイルリストなし

99

JP1/AJS3メール監視プロセス未起動エラーまたはJP1/AJS3 Mailサービス未起動エラー

100

環境設定読み込みエラー

101

環境設定未定義エラー

102

JP1/AJSのインストール失敗

103

環境設定の定義情報が壊れています。

104

Outlookを使用しないメール送信ジョブ実行時に，存在しないプロファイルを指定

105

Outlookを使用しないメール送信ジョブ実行時に，プロファイルへのアクセスに失敗

120

JP1/AJSのメール監視プロセスまたはメール監視サービスへの通信に失敗しました。

121

メール情報の送信に失敗しました。

150

メモリー不足

151

リソース不足（ファイル関連）

152

リソース不足（プロセス関連）

153

メール送信ジョブがタイムアウトしました。

154

プロファイルが破損しています。

155

デスクトップヒープ不足発生

180

メール送信時スレッドの終了時終了状態の取得に失敗しました。

182

メールの送信に失敗しました。

255

システムエラーが発生しました。

表A‒4　メール送信ジョブ実行時の戻り値一覧（UNIX）

戻り値

説明

0

正常終了しました。

90

パラメーターエラー（定義項目エラー）

95

本文テキストファイル名がありません。

96

メール送信先アドレス指定なしエラー

97

メール送信先アドレス指定エラー

98

本文テキストファイルの読み込みに失敗

126

メール送信機能は使用できません。

130

メールを送信するためのテンポラリーファイルの作成に失敗しました。

131

メールを送信中にシグナルを受けメールの送信を中断しました。

150

メモリー不足

254

メールを送信時に使用するシステムコマンドに実行権限がありません。

255

システムエラーが発生しました。

表A‒5　メッセージキュー送信ジョブ実行時の戻り値一覧（Windows）

戻り値

説明

0

正常終了しました。

1

指定キューへの接続が部分的に失敗

3

デッドレターキューへ送信しました。

90

パラメーターエラー（定義項目エラー）

91

パラメーターエラー（定義内容エラー）

92

パラメーターエラー（必要な項目の未定義エラー）

94

パラメーターエラー（定義内容長エラー）

95

指定したファイルなし

98

JP1/AJS2メッセージキュー監視プロセスが使用不可

99

JP1/AJS2メッセージキュー監視プロセス未起動エラー

100

環境設定読み込みエラー

101

環境設定未定義エラー

102

JP1/AJS2のインストール失敗

103

環境設定の使用するメッセージキューイングシステムの種別に誤りがあります。

120

JP1/AJS2の提供しているTP1/LiNKのSUPとの通信に失敗しました。

121

指定キューへの接続に失敗しました。

123

メッセージキューアクセス時のエラー

150

リソース不足（プロセス関連）

151

リソース不足（ファイル関連）

152

リソース不足（スレッド関連）

153

ミューテックスの作成に失敗

154

jposupwth（TP1/Message Queue連携時のMQ監視用プロセス）が停止しました。

155

jposupwth（TP1/Message Queue連携時のMQ監視用プロセス）が起動失敗

156

イベントの作成に失敗

157

ファイルの作成に失敗しました。

158

メモリー不足

159

デッドレターキューへの送信に失敗

180

メッセージ送信時スレッドの終了時終了状態の取得に失敗しました。

181

ファイルサイズの取得に失敗しました。

182

ファイルの読み込みに失敗しました。

183

ファイルのクローズに失敗しました。

250

MQSeriesサービスの起動時に別のイベントが発生

255

システムエラーが発生しました。

表A‒6　メッセージキュー送信ジョブ実行時の戻り値一覧（UNIX）

戻り値

説明

0

正常終了しました。

2

送信中に警告エラー

90

パラメーターエラー（定義項目エラー）

91

パラメーターエラー（定義内容エラー）

95

指定したファイルなし

103

環境設定の使用するメッセージキューイングシステムの種別に誤りがあります。

120

JP1/AJS2の提供しているTP1/Server BaseのSUPとの通信に失敗しました。

123

メッセージキューアクセス時のエラー

126

メッセージキュー送信処理は使用できません。

150

リソース不足（プロセス関連）

155

TP1/Message Queue連携時のMQ監視用プロセスが起動失敗

156

イベントの作成に失敗

157

ファイルの作成に失敗しました。

158

メモリー不足

255

システムエラーが発生しました。

表A‒7　MSMQ送信ジョブ実行時の戻り値一覧

戻り値

説明

0

正常終了しました。

90

パラメーターエラー（定義項目エラー）

91

パラメーターエラー（オペランドエラー）

92

パラメーターエラー（定義内容エラー）

93

パラメーターエラー（必要な項目の未定義エラー）

94

メッセージ送信失敗

95

致命的なエラー

MSMQ連携機能は続行できない

表A‒8　JP1/Cm2状態通知ジョブ実行時の戻り値一覧

戻り値

説明

0

正常終了しました。

16

パラメーターエラー（定義項目エラー）

17

パラメーターエラー（オペランドエラー）

18

パラメーターエラー（定義内容エラー）

19

パラメーターエラー（必要な項目の未定義エラー）

30

SNMPサービスがインストールされていません（Windows限定）。

31

SNMPサービスが起動されていません（Windows限定）。

32

SNMPサービスのコミュニティ名が設定されていません。

33

SNMPサービスのトラップ送信先が設定されていません。

34

状態通知に失敗しました。

表A‒9　ローカル電源制御ジョブ実行時の戻り値一覧

戻り値

説明

0

正常終了しました。

0以外

ローカル電源制御に失敗しました。

表A‒10　リモート電源制御ジョブ実行時の戻り値一覧

戻り値

説明

0

正常終了しました。

0以外

リモート電源制御に失敗しました。

表A‒11　（特記事項）アクションジョブ実行時の戻り値一覧※1

戻り値

説明

128

リソース不足※2

-1

起動失敗，強制終了，異常検出終了※3

注※1

アクションジョブのジョブプロセスが設定する戻り値以外で設定されるおそれがある戻り値です。

なお，アクションジョブは，次のジョブが該当します。

JP1イベント送信ジョブ

メール送信ジョブ

メッセージキュー送信ジョブ

MSMQ送信ジョブ

JP1/Cm2状態通知ジョブ

ローカル電源制御ジョブ

リモート電源制御ジョブ

注※2

この戻り値は，Windows限定です。詳細については，「7.3 PCジョブ使用時の注意事項」を参照してください。

なお，この戻り値はOSで設定される値のため，OSのバージョンによって戻り値が異なるおそれがあります。

注※3

詳細については，「7.10.3 ジョブの終了コードを確認する」を参照してください。

付録B　イベントジョブで引き継ぐ情報

イベントジョブで引き継ぐ情報について説明します。

イベントジョブで受信した情報を後続のジョブまたはジョブネットで参照できます。［詳細定義−［イベントアイコン名］−［引き継ぎ情報］］ダイアログボックスで，受信したイベントの特定の引き継ぎ情報をマクロ変数に指定すると参照できます。マクロ変数に指定できる引き継ぎ情報は，各イベントジョブで異なります。マクロ変数の定義例については，「2.4.4(6) イベントジョブの受信情報の引き継ぎ」を参照してください。

各イベントジョブの引き継ぎ情報の一覧を，次の表に示します。

表B‒1　各イベントジョブの引き継ぎ情報一覧

アイコン名

変数

説明

Windows

UNIX

サイズ

（バイト）

共通

CMTMOUT※1

ジョブが打ち切り終了したかどうか

t：打ち切り終了

f：打ち切り終了以外

○

○

1

JP1イベント受信監視

EVID

イベントID（基本コード：拡張コード※2）

イベントIDを「基本コード：拡張コード」形式にした文字列

○

○

17

EVUSR

イベント発行元ユーザー名

○

○

20

EVGRP

イベント発行元グループ名

○

○

20

EVHOST

発行元イベントサーバ名

○

○

255

EVIPADDR

イベント発行元IPアドレス

○

○

39

EVMSG

メッセージ情報

○

○

1,023

EVDETAIL

イベント詳細情報※3

○

○

1,023

EVSEV

拡張属性の重大度

○

○

11

EV：拡張属性名※4

任意の拡張属性

○

○

4,085

EVENV1〜EVENV9※5

切り出したデータ

○※6

○

4,085

EVUSRID

イベント発行元ユーザーID

○

○

10

EVGRPID

イベント発行元グループID

○

○

10

EVPROCESSID

イベント発行元プロセスID

○

○

10

EVDATE

イベント発行年月日（yyyy/mm/dd形式）

○

○

10

EVTIME

イベント発行時間（hh：mm：ss形式）

○

○

8

ファイル監視

FLFNAME

変更があったファイルのファイル名（完全名で指定）

○

○

Windows：258

UNIX：509

FLCOND

次の成立した監視条件のどれか一つ

c（作成）

d（削除）

s（サイズ変更）

m（最終書き込み時間）

○

○

1

FLCTIME

ファイル更新時刻

（yyyy/mm/dd.

hh：mm：ss形式）

○

○

19

FLSIZE

変更があったファイルのファイルサイズ

○

○

20

メール

受信監視

MLRCVADDRESS

受信したメールの差し出し人※7

○

○

256※8

MLRCVSUBJECT

受信したメールの件名

○

○

256※9

MLRCVBODY

受信したメールの本文を保存したファイル名

○

×

258

MLRCVATTACHFILEnn（nnは01〜20のアラビア数字）

受信したメールに添付されていた添付ファイル名

○

×

258※10

MLRCVATTACHLIST

受信したメールに添付されていたファイルの一覧のファイル名

○

×

258※11

MLRCVMAILBODY

受信したメール自体を保存したファイル名（内部設定，1ファイル）

×

○

452

MLRCVTIME

受信したメールの到着日時

○

○

40

メッセージキュー受信監視

MQRCVCORRELATION

受信したメッセージの相関識別子

○

○

24

MQRCVDISCRIMINATION

受信したメッセージのメッセージ識別子

○

○

24

MQRCVQUEUE

メッセージ受信キュー名

○

○

48

MQRCVMODELQUEUE

モデルキュー名

○

○

48

MQRCVMESSAGEFILE

受信したメッセージをメッセージ構造体として格納したファイル名（内部設定，1ファイル）

○

○

Windows：258

UNIX：452

MSMQ

受信監視

MSRCVQUEUEPATH

受信したメッセージのキューパス名

○

×

259

MSRCVMUTUAL

受信したメッセージの相互関係

○

×

20

MSRCVMESSAGELABEL

受信したメッセージのメッセージラベル

○

×

249

MSRCVAPPLICATION

受信したメッセージのアプリケーション情報（HEX形式の数値文字）

○

×

8

MSRCVMESSAGEFILE

受信したメッセージをメッセージ構造体として格納したファイル名（内部設定，1ファイル）

○

×

258

ログファイル監視

LFFNAME

トラップしたログファイルのファイル完全名

○

○

258

LFDATA

トラップしたログデータ（511バイトを超えた場合は切り捨てる）

○

○

511

Windowsイベントログ監視

NELOG

ログ種別

○

×

255

NEEVKIND

イベントの種類

○

×

20

NESOURCE

ソース

○

×

255

NECLASS

分類

○

×

4,085

NEEVID

イベントID

○

×

16

NEDETAIL

説明（1,023バイトを超えた場合は切り捨てる）

○

×

1,023

実行間隔制御

−

−

−

−

−

（凡例）

○：指定できる。

×：指定できない。

−：該当しない。

注1

引き継ぎ情報に次の文字が含まれていた場合，すべて空白に置き換えられます。

「¥r」「¥n」「¥b」「¥f」

注2

マクロ変数名と引き継ぎ情報のサイズの合計が4,096バイトを超えないように，事前にマクロ変数名のサイズや引き継ぎ情報のサイズを見積もった上で運用してください。特に，起動条件をAND条件で定義している場合は，起動条件内に定義したすべてのイベントジョブのマクロ変数名および引き継ぎ情報をマージします。このため，マクロ変数名と引き継ぎ情報のサイズの合計が4,096バイトを超えないように注意してください。

注※1

イベントジョブが監視条件によって正常終了した場合，CMTMOUTへ"f"を格納します。打ち切り時間が経過した場合，CMTMOUTへ"t"を格納します。エラー発生によってイベントジョブが異常検出終了した場合，CMTMOUTへは何も格納しません。

注※2

拡張コードは，必ず「0」が設定されます。

注※3

イベント詳細情報とは，JP1イベントの基本属性の詳細情報を指し，JP1イベント中の詳細情報がテキストの場合だけ設定されます。JP1イベントの属性については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　付録A.2 JP1イベントの属性」を参照してください。

注※4

拡張属性名は，JP1/Baseのイベントサービスで決められた32バイト以内の文字列です。拡張属性名の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

注※5

切り出しデータは，ajsdefineコマンドに指定したパラメーターの指定順ではなく，次の順番で正規表現のチェックをして，切り出しがあれば，順にEVENV1〜EVENV9へ格納します。

イベント発行元ユーザー名

イベント発行元グループ名

発行元イベントサーバ名

メッセージ情報

詳細情報

任意の拡張属性

任意の拡張属性内では，JP1イベントの取得順に正規表現のチェックをして，切り出しがあれば，順にEVENV1〜EVENV9へ格納します。

注※6

拡張正規表現を使用している場合だけ設定されます。

注※7

Windowsの場合，環境設定パラメーターNextAddressに指定した情報の種類が設定されます。「Address」を指定した場合には，メールアドレスが設定されます。「Nickname」を指定した場合には，表示名（ニックネーム）が設定されます。

Windowsホストでメールシステムと連携するために必要な設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.3.4 メールシステム連携のための環境設定をする」を参照してください。

注※8

メール受信監視ジョブを実行するホストがWindowsの場合，バイト数に加えて文字数にも上限があります。文字数の上限は255文字です。

注※9

メール受信監視ジョブを実行するホストがWindowsの場合，バイト数に加えて文字数にも上限があります。文字数の上限は253文字です。

注※10

受信したメールに添付されていたファイルを保存して，そのファイル名がフルパス名で設定されます。

複数のファイルが添付されていた場合，添付ファイルの順序は保証されません。また，21個以上のファイルが添付されていた場合には，20個のファイル名までしか引き継ぎできません。

注※11

受信したメールに添付されていたファイルを保存して，その保存したファイルのリストを作成します。作成されたリストファイル名がフルパス名で設定されます。

付録C　HTTP接続ジョブで使用するファイル

HTTP接続ジョブで使用するファイルについて説明します。

付録C.1　接続設定ファイル

接続設定ファイルには，Web APIを呼び出すために必要なHTTP接続に関する情報を設定します。

ファイルの内容にセキュリティ情報が含まれる場合は，ユーザー責任で管理するようにしてください。

接続設定ファイルの仕様を次の表に示します。

表C‒1　接続設定ファイルの仕様

項番

項目

説明

1

権限

ジョブ実行ユーザーにファイル読み取り権限が必要

2

文字コード

HTTP接続ジョブを実行するエージェントホストで使用している文字コードと同じ文字コードで記載

3

最大サイズ

1,024バイト

接続設定ファイルにはモデルファイルがあります。接続設定ファイルは，モデルファイルをコピーして編集するか，または記述形式に従って作成してください。

接続設定ファイルのモデルファイルの格納先を次に示します。

Windowsの場合

JP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agentのインストール先フォルダ¥conf¥ajshttpreq_network.conf.model

Linuxの場合

/etc/opt/jp1ajs2/conf/ajshttpreq_network.conf.model

なお，接続設定ファイルは，HTTP接続ジョブを実行するエージェントホスト上の任意の場所に格納してください。

(1)　記述形式

接続設定ファイルの記述形式を次に示します。

URL=接続先URL
HttpVer=HTTPバージョン
ConnectTimeout=接続タイムアウト時間
Timeout=HTTP接続ジョブ全体の処理時間の上限
MaximumReceivedDataSize=最大受信データサイズ
ClientBindAddrIP=クライアントバインドを行うIPアドレス
Header=追加ヘッダー
Authorization=WebサーバのBasic認証の有無
UserName=WebサーバのBasic認証に使用するユーザー名
UserPass=WebサーバのBasic認証に使用するパスワード
Proxy=プロキシサーバ名
ProxyAuthorization=プロキシサーバの認証の有無
ProxyUserName=プロキシサーバの認証に使用するユーザー名
ProxyUserPass=プロキシサーバの認証に使用するパスワード
CAFile=証明書ファイル名
CrlFile=証明書失効リストファイル名

コメントを記載する際は，行の先頭に「#」を記載してください。半角の空白文字やタブ文字で始まる行のうち，半角の空白文字やタブ文字の次の文字が「#」の行も，コメントとして扱われます。

(2)　記述項目

記述項目について説明します。接続設定ファイルは，各項目を改行文字で区切って記述してください。

(a)　URL=接続先URL

接続先のURLを，2,083バイト以内の文字列で指定します。URLは，「http://」または「https://」で始まる必要があります。シングルバイト文字で指定する必要があります。

URLパラメーターの形式は指定できません。URLパラメーターを指定する場合は，送信情報ファイルで指定します。

規定のポート番号以外を使用する場合は，URLに含めた形式で記載が必要です。規定のポート番号を次に示します。

httpの場合：80

httpsの場合：443

この項目は必須です。

(b)　HttpVer=HTTPバージョン

HTTPのバージョンを次のどちらかから指定します。

1.0

HTTP1.0を使用してリクエストします。

1.1

HTTP1.1を使用してリクエストします。

この項目は省略できます。省略した場合，「1.1」が仮定されます。

(c)　ConnectTimeout=接続タイムアウト時間

接続先ホストへの接続タイムアウト時間を，1〜600（単位：秒）で指定します。

ここで指定した接続タイムアウト時間内に接続先ホストと通信できない場合，HTTP接続ジョブは異常終了します。

この項目は省略できます。省略した場合，「10」が仮定されます。

注意事項

HTTP接続ジョブが実行されるホストのOSの設定，およびシステムのネットワーク設定によって，この項目で指定した値より短い時間でタイムアウトし，HTTP接続ジョブが異常終了する場合があります。OSの設定については，OSのドキュメントを参照してください。

(d)　Timeout=HTTP接続ジョブ全体の処理時間の上限

HTTP接続ジョブ全体の処理時間の上限を，1〜86,400（単位：秒）で指定します。

ここで指定した処理時間内に処理が終了しない場合，HTTP接続ジョブは異常終了します。

この項目は省略できます。省略した場合，「600」が仮定されます。

(e)　MaximumReceivedDataSize=最大受信データサイズ

Web APIから取得した受信データの最大受信データサイズを，1〜1,024（単位：メガバイト）で指定します。

指定した値は，受信したHTTPヘッダーの「Content-Length」の値と比較されます。HTTPヘッダーの「Content-Length」の方が大きい場合，データの受信を中断し，HTTP接続ジョブは異常終了します。

受信したHTTPヘッダーに「Content-Length」が指定されていない場合，データを受信しながらデータサイズをチェックします。HTTPボディのデータサイズが指定した値に達した時点でデータの受信を中断し，HTTP接続ジョブは異常終了します。

この項目は省略できます。省略した場合，「500」が仮定されます。

(f)　ClientBindAddrIP=クライアントバインドを行うIPアドレス

クライアントバインドを行う場合，バインドするIPアドレスを39バイト以内の文字列で指定します。

IPアドレスは，IPv4アドレスまたはIPv6アドレスで指定できます。

この項目は省略できます。省略した場合，クライアントバインドを行いません。

注意事項

ファイアウォール通過用に送信時のIPアドレスを特定する場合，または特定のLANだけを利用する場合は，クライアントバインドを行ってください。

(g)　Header=追加ヘッダー

リクエスト時のHTTPヘッダーに追加でヘッダーを設定する場合，追加するヘッダーを，1,024バイト以内の文字列で指定します。

追加ヘッダーは複数行指定できます。HTTP接続ジョブが設定する項目と同じ項目を設定した場合，「Header=追加ヘッダー」に指定された値が優先されます。

「Header=追加ヘッダー」の指定形式を次に示します。

Header=ヘッダー名:ヘッダー値

値を持ったカスタムヘッダーを指定する場合，ヘッダー名とヘッダー値の間に「：（コロン）」を指定します。例えば，ヘッダー名が「ABC」，ヘッダー値が「DEF」というヘッダーを指定したい場合は，「Header=ABC:DEF」と設定します。

Header=ヘッダー名:

HTTP接続ジョブが設定するヘッダーを無効にしたい場合，ヘッダー名の終端に「：（コロン）」を指定します。例えば，「ABC」というヘッダーを無効にしたい場合は，「Header=ABC:」と設定します。

Header=ヘッダー名;

値を持たないカスタムヘッダーを設定する場合，ヘッダー名の終端に「；（セミコロン）」を指定します。例えば，「ABC」という値を持たないヘッダーを指定したい場合は，「Header=ABC;」と設定します。

この項目は省略できます。省略した場合，ヘッダーを追加しません。

注意事項

HTTP接続ジョブが設定するヘッダーを無効にすると，HTTP接続ジョブが正常に実行されなくなるおそれがあります。十分に検討してから実施してください。

(h)　Authorization=WebサーバのBasic認証の有無

WebサーバでBasic認証を行うかどうかを，次のどちらかから指定します。

y

WebサーバでBasic認証を行います。

n

WebサーバでBasic認証を行いません。

「y」を指定した場合，「UserName=WebサーバのBasic認証に使用するユーザー名」と「UserPass=WebサーバのBasic認証に使用するパスワード」に指定された値を基に，リクエスト時のHTTPヘッダーにAuthorizationヘッダーを付与します。なお，「Header=追加ヘッダー」でAuthorizationヘッダーを付与している場合，「Header=追加ヘッダー」に付与された値が有効になります。

Basic認証以外の認証方式を使用する場合は，「Header=追加ヘッダー」で指定する必要があります。

接続先がWebサーバでの認証を必要としない場合に，「y」を指定したときの動作は，接続先のWebサーバの仕様に依存します。

この項目は省略できます。省略した場合，「n」が仮定されます。

(i)　UserName=WebサーバのBasic認証に使用するユーザー名

WebサーバでBasic認証を行う場合，認証に使用するユーザー名を256バイト以内の文字列で指定します。ユーザー名に「：（コロン）」は使用できません。

WebサーバでBasic認証を行う場合，この項目は必須です。

(j)　UserPass=WebサーバのBasic認証に使用するパスワード

WebサーバでBasic認証を行う場合，認証に使用するパスワードを256バイト以内の文字列で指定します。

WebサーバでBasic認証を行う場合，この項目は必須です。

(k)　Proxy=プロキシサーバ名

プロキシサーバを利用する場合，プロキシサーバ名を2,083バイト以内の文字列で指定します。

プロキシサーバでBasic認証を行う場合，この項目は必須です。

(l)　ProxyAuthorization=プロキシサーバのBasic認証の有無

プロキシサーバを利用する場合，プロキシサーバでBasic認証を行うかどうかを，次のどちらかから指定します。

y

プロキシサーバでBasic認証を行います。

n

プロキシサーバでBasic認証を行いません。

「y」を指定した場合，「ProxyUserName=プロキシサーバのBasic認証に使用するユーザー名」と「ProxyUserPass=プロキシサーバのBasic認証に使用するパスワード」に指定された値を基に，リクエスト時のHTTPヘッダーにProxyAuthorizationヘッダーを付与します。なお，「Header=追加ヘッダー」でProxyAuthorizationヘッダーを付与している場合，「Header=追加ヘッダー」に付与された値が有効になります。

Basic認証以外の認証方式を使用する場合は，「Header=追加ヘッダー」で指定する必要があります。

接続先がプロキシサーバでの認証を必要としない場合に，「y」を指定したときの動作は，接続先のプロキシサーバの仕様に依存します。

この項目は省略できます。省略した場合，「n」が仮定されます。

(m)　ProxyUserName=プロキシサーバのBasic認証に使用するユーザー名

プロキシサーバでBasic認証を行う場合，認証に使用するユーザー名を256バイト以内の文字列で指定します。ユーザー名に「：（コロン）」は使用できません。

プロキシサーバでBasic認証を行う場合，この項目は必須です。

(n)　ProxyUserPass=プロキシサーバのBasic認証に使用するパスワード

プロキシサーバでBasic認証を行う場合，認証に使用するパスワードを256バイト以内の文字列で指定します。

プロキシサーバでBasic認証を行う場合，この項目は必須です。

(o)　CAFile=証明書ファイル名

サーバ証明書を検証する場合，証明書のファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。証明書はPEM形式である必要があります。DER形式を指定した場合，メッセージKAVS8062-Eが出力され，HTTP接続ジョブは異常終了します。

この項目は省略できます。

(p)　CrlFile=証明書失効リストファイル名

サーバ証明書を検証する場合，証明書失効リストファイル名を511バイト以内の文字列で指定します。証明書失効リストファイルはPEM形式である必要があります。DER形式を指定した場合，メッセージKAVS8062-Eが出力され，HTTP接続ジョブは異常終了します。

この項目は省略できます。省略した場合，証明書の失効リストのチェックは行われません。

(3)　モデルファイルの形式

接続設定ファイルのモデルファイルの形式を次に示します。

URL=
#HttpVer=1.1
#ConnectTimeout=10
#Timeout=600
#MaximumReceivedDataSize=500
#ClientBindAddrIP=
#Header=
#Authorization=n
#UserName=
#UserPass=
#Proxy=
#ProxyAuthorization=n
#ProxyUserName=
#ProxyUserPass=
#CAFile=
#CrlFile=

省略できる項目はコメント行になっています。任意の値を指定する場合は，指定する項目の「#」を削除してから，任意の値を指定してください。

(4)　注意事項

次の行は無視されます。

空行

半角の空白文字およびタブ文字だけの行

行の先頭または最後に半角の空白文字やタブ文字がある場合，半角の空白文字やタブ文字を除いた値を使用します。

同じ項目を複数回指定した場合は，「Header=追加ヘッダー」を除き，最後に指定した内容が有効になります。

指定されている記述項目ではない項目がある場合，HTTP接続ジョブは異常終了します。

項目名を記述して，項目の値だけを省略した場合，HTTP接続ジョブは異常終了します。

付録C.2　送信情報ファイル

送信情報ファイルには，Web APIへのリクエスト情報を設定します。ファイルの記述形式や記述項目は呼び出すWeb APIの仕様によって異なります。また，リクエスト時に送信する情報がない場合は，送信情報ファイルの作成は不要です。

ファイルの内容にセキュリティ情報が含まれる場合は，ユーザー責任で管理するようにしてください。

送信情報ファイルの仕様を次の表に示します。

表C‒2　送信情報ファイルの仕様

項番

項目

説明

1

権限

ジョブ実行ユーザーにファイル読み取り権限が必要

2

文字コード

送信情報ファイルのContent-Typeヘッダーのcharsetパラメーターで指定する値に従う

3

最大サイズ

10メガバイト

送信情報ファイルは，HTTP接続ジョブを実行するエージェントホスト上の任意の場所に格納してください。

補足事項

GETリクエストの場合，送信情報ファイルは，改行文字を使用しないで，1行で記載してください。

URLパラメーターを，GETリクエストまたはPOSTリクエストする場合は，送信情報ファイルに次の形式で記載します。なお，行の先頭に「?」は不要です。

パラメーター名=パラメーター値[&パラメーター名=パラメーター値&パラメーター名=…]

リクエスト情報にURLエンコードが必要な値がある場合，送信情報ファイルにはURLエンコードされた値で記述する必要があります。

付録C.3　ステータス格納ファイル

ステータス格納ファイルには，Web APIから取得した受信データのHTTPステータスコードが記述されます。ステータス格納ファイルは，HTTPステータスコードが1以上の場合に，HTTP接続ジョブが自動で作成するファイルです。

ステータス格納ファイルの仕様を次の表に示します。

表C‒3　ステータス格納ファイルの仕様

項番

項目

説明

1

権限

ファイルを作成するフォルダに，ジョブ実行ユーザーのファイル作成権限が必要

作成されるファイルの権限は次のとおりです。

Windowsの場合

所有者：ジョブ実行ユーザー

Linuxの場合

パーミッション：644

オーナー：ジョブ実行ユーザー

グループ：ジョブ実行ユーザーの所属グループ

2

文字コード

ASCII文字

3

最大サイズ

100バイト

(1)　記述形式

ステータス格納ファイルの記述形式を次に示します。

HTTP-Status-Code=HTTPステータスの値

付録C.4　受信ヘッダー格納ファイル

受信ヘッダー格納ファイルには，Web APIから取得した受信データのHTTPヘッダー部分が記述されます。受信ヘッダー格納ファイルは，HTTP接続ジョブが自動で作成するファイルです。ファイルへの記述形式は呼び出すWeb APIの仕様によって異なります。

ファイルの内容にセキュリティ情報が含まれる場合は，ユーザー責任で管理するようにしてください。

受信ヘッダー格納ファイルの仕様を次の表に示します。

表C‒4　受信ヘッダー格納ファイルの仕様

項番

項目

説明

1

権限

ファイルを作成するフォルダに，ジョブ実行ユーザーのファイル作成権限が必要

作成されるファイルの権限は次のとおりです。

Windowsの場合

所有者：ジョブ実行ユーザー

Linuxの場合

パーミッション：644

オーナー：ジョブ実行ユーザー

グループ：ジョブ実行ユーザーの所属グループ

2

文字コード

呼び出すWeb APIの仕様に依存

3

最大サイズ

上限なし

HTTP接続ジョブの定義項目の受信データ格納方式で，ヘッダーとボディを同じファイルに出力すると指定した場合，受信データのボディ部分も受信ヘッダー格納ファイルに記述されます。

付録C.5　受信ボディ格納ファイル

受信ボディ格納ファイルには，Web APIから取得した受信データのHTTPボディ部分が記述されます。受信ボディ格納ファイルは，HTTP接続ジョブが自動で作成するファイルです。ファイルへの記述形式は，呼び出すAPIの仕様によって異なります。

ファイルの内容にセキュリティ情報が含まれる場合は，ユーザー責任で管理するようにしてください。

受信ボディ格納ファイルの仕様を次の表に示します。

表C‒5　受信ボディ格納ファイルの仕様

項番

項目

説明

1

権限

ファイルを作成するフォルダに，ジョブ実行ユーザーのファイル作成権限が必要

作成されるファイルの権限は次のとおりです。

Windowsの場合

所有者：ジョブ実行ユーザー

Linuxの場合

パーミッション：644

オーナー：ジョブ実行ユーザー

グループ：ジョブ実行ユーザーの所属グループ

2

文字コード

呼び出すWeb APIの仕様に依存

3

最大サイズ

接続設定ファイルの「MaximumReceivedDataSize=最大受信データサイズ」で指定

受信ボディ格納ファイルは，HTTP接続ジョブの定義項目の受信データ格納方式で，ヘッダーとボディを別のファイルに出力すると指定した場合に作成されます。ヘッダーとボディを同じファイルに出力すると指定した場合，受信データのボディ部分は受信ヘッダー格納ファイルに追記され，受信ボディ格納ファイルは作成されません。

補足事項

HTTP接続ジョブでは，HTTPステータスコードによって受信データのHTTPボディ部分の有無が判断されます。

HTTPステータスコードが，100〜199，204，または304の場合は，受信データにHTTPボディ部分はないと判断され，受信ボディ格納ファイルは作成されません。

HTTPステータスコードが上記以外の場合は，RFC2616に従ってHTTPボディ部分の有無が判断され，HTTPボディ部分がないと判断された場合は，受信ボディ格納ファイルは作成されません。

付録D　各バージョンの変更内容

各バージョン（09-00以降）での変更点を次に示します。

付録D.1　11-50の変更内容

11-50での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerの変更内容

Web GUIで次の機能をサポートした。

月間スケジュールの確認

実行予定の追加

計画一時変更（日時変更）

計画一時変更（即時実行）

計画一時変更（実行中止）

計画一時変更（変更解除）

遅延監視変更

APIで，ユニット情報を取得する機能をサポートした。

Web Consoleサーバ上のJavaヒープの最大サイズを変更できるようにし，デフォルト値を512（メガバイト）から2,048（メガバイト）に変更した。

Web GUIに表示する状態表示色を変更できるようにした。

Web GUIの［モニタ］ダイアログボックスおよび［モニタ］画面のマップエリアで，ユニット名とコメントを切り替えて表示できるようにした。

スケジューラーサービスを多重起動した際のジョブのスループットを改善するために，次の機能を追加した。

ジョブ実行時に使用するポート数を削減する機能

トレースログをスケジューラーサービス単位で出力する機能

なお，内部処理の変更に伴い，複数のルートジョブネットが同時に開始する際の，JP1/AJS3の処理性能を改善した。これにより，スケジューラーサービスを単一で起動した際の，ジョブのスループットも改善している。

1台のマネージャーホストに登録できる実行エージェントの最大数を，2,048台まで拡張できるようにした。

JP1/IMでユニットのコメントを確認できるようにするため，オブジェクトタイプがJOBNETおよびJOBのJP1イベントの拡張属性（固有情報）に，ユニットのコメントを追加した。

環境設定パラメーターを設定するコマンドを，jajs_configコマンドに統一した。

スケジューラーサービスを再起動した際に，特定の条件に該当するジョブを「終了状態不明」状態ではなく「先行終了待ち」状態または「未実行終了」状態に遷移させるようにした。これによって，スケジューラーサービス再起動後のジョブの状態から，ユーザープログラムが起動したかどうかを判断できるようになった。

(2)　JP1/AJS3 - Agentの変更内容

環境設定パラメーターを設定するコマンドを，jajs_configコマンドに統一した。

(3)　JP1/AJS3 - Agent Minimal Editionの変更内容

1日当たりに実行できるジョブ数を10回に制限した製品「JP1/AJS3 - Agent Minimal Edition」を追加した。

付録D.2　11-10の変更内容

11-10での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerの変更内容

Web GUIとAPIでそれぞれ次の機能をサポートした。

Web GUI

実行予定の確認

ユニットの中断

ユニットの強制終了

ユニットの再実行

ジョブ状態変更

PCジョブとUNIXジョブの詳細定義変更

状態による監視対象ユニットの絞り込み

API

確定実行登録（日時指定）

計画一時変更（日時変更）

計画一時変更（即時実行）

計画一時変更（実行中止）

計画一時変更（変更解除）

保留属性変更

ユニットの中断

ユニットの強制終了

ユニットの再実行

遅延監視変更

ジョブ状態変更

ユニットの実行結果詳細の取得

JP1/AJS3 - Managerのプロトコルバージョンの取得

JP1/IMとJP1/AJS3 - Web Consoleを連携し，JP1/IM - Viewや，JP1/IMの自動アクションで送信されるメールから，Web GUIを表示できるようにした。

JP1/PFMとJP1/AJS3 - Web Consoleを連携し，Web GUIからPFM - Web Consoleを起動できるようにした。

複数のカレンダー情報を組み合わせて出力するajscalutilコマンドを追加した。

計画実行登録時および確定実行登録時に，実行登録で作成される世代のうち最初の実行世代に保留属性を設定する機能を追加した。

複数の実行エージェントで同時にジョブを実行させる場合に，一部の実行エージェントで通信障害が発生したとき，正常に通信できる実行エージェントへのジョブ配信遅延を軽減する機能を追加した。

HP-UX，AIXおよびLinuxのJP1/AJS3 - Managerのプロセスを64-bit化した。ただし，一部のプロセス（jpqman32，jpqimport，jpqexport，jpqdbcond，jajs_maintain，およびjajs_migrate）を除く。

フレキシブルジョブで，複数の実行エージェントに一斉にジョブを配信する機能（一斉配信機能）を追加した。

ajswebsetupコマンドで待機系をセットアップするオプション（-s）を実行するときに，共有ディスクをマウントしなくても正常終了するように変更した。

(2)　JP1/AJS3 - Agentの変更内容

HP-UX，AIXおよびLinuxのJP1/AJS3 - Agentのプロセスを64-bit化した。

フレキシブルジョブで，複数の実行エージェントに一斉にジョブを配信する機能（一斉配信機能）を追加した。

(3)　JP1/AJS3 - Viewの変更内容

計画実行登録時および確定実行登録時に，実行登録で作成される世代のうち最初の実行世代に保留属性を設定する機能を追加した。

フレキシブルジョブで，複数の実行エージェントに一斉にジョブを配信する機能（一斉配信機能）を追加した。

JP1/AJS3 - Viewを，複数のユーザーがリモートデスクトップ接続で同時に使用できる機能（リモートデスクトップ複数接続機能）を追加した。

JP1/AJS3 - ViewでJP1ユーザーごとに異なるカスタムジョブを使用できる機能を追加した。

付録D.3　11-00の変更内容

11-00での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerの変更内容

サポート対象の言語種別を変更した。また，複数の言語種別が混在する環境でJP1/AJS3を使用する場合の組み合わせのサポート可否を変更した。

JP1/AJS3 - Managerのコンポーネントに，JP1/AJS3 - Web Consoleを追加した。JP1/AJS3 - Web Consoleを利用することで，インターネットを経由してWebブラウザーでユニットを監視したり，APIを利用してユニットを操作するユーザー独自のプログラムを開発したりできる。

JP1/AJS3 - Managerのコンポーネントに，JP1/AJS3 - Print Optionを統合した。JP1/AJS3 - Print Optionを利用することで，ユニットの情報を帳票レイアウトの形式で表示したり，印刷したりできる。

エージェントホストやJP1/AJS3 - Viewホストなどとの通信電文をSSLで暗号化できるようにした。

オートスケール環境の実行エージェントなど，マネージャーホストが直接管理できないエージェントホストでも処理を実行できる，フレキシブルジョブを追加した。ただし，フレキシブルジョブの定義はOSに依存しないが，実行はWindowsおよびLinux限定とする。

クラウド環境やWebサーバで公開されているWeb APIなど，HTTPで接続できるインターフェースに対してリクエストを送信できる，HTTP接続ジョブを追加した。ただし，HTTP接続ジョブの定義はOSに依存しないが，実行はWindowsおよびLinux限定とする。

次に示す環境設定パラメーターの初期値を推奨値に変更した。

UNITDEFDIVIDEUPDATE

AJSPRINTSORTUNITINF

ReceiveFileSizeStatus

LoadUserProfile

IsAccessTokenCache

MergeEnvMode

NotfyJobStateCount

PassingInfoUsePreRc

FileWriteMode

ResolveAgentInfo

RetryAgtStartNotification

JP1/AJS3の設計段階で検討が必要な環境設定パラメーターを見直し，マニュアルを改善した。

待ち合わせ対象ユニットの後続ユニットを再実行した場合に，待ち合わせ対象ユニットの状態が変化しても，待ち合わせを完了しないようにするオプションを追加した。また，JP1/AJS3を新規インストールして待ち合わせを有効にした場合の動作を変更した。

次に示す製品・機能との連携を廃止した。

JP1/AJS2 - Configuration

JP1/AJS2 for Mainframe

JP1/AJS2 for 活文PDFstaff

JP1/AJS2 - Scenario Operation Manager

JP1/IM - Planning Operation

JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS3

次のOSをサポート対象とした。

CentOS 6（x64）

CentOS 7

Linux 6.1（x64）

Linux 7.1

Oracle Linux 6（x64）

Oracle Linux 7

SUSE Linux 12

次のOSをサポート対象外とした。

Windows Server 2008（Windows Server 2008 R2を除く）

Windows Server 2003

Windows Server 2003（x64）

Linux 6.1（x86）以降

Linux 5.1（x86）以降

Linux 5.1（AMD/Intel 64）以降

Outlook 2003との連携機能のサポートを廃止し，Outlook 2013（32ビット版）およびOutlook 2010（32ビット版）との連携をサポート対象とした。

JP1/AJS3 Consoleを下位バージョン互換機能とした。

(2)　JP1/AJS3 - Agentの変更内容

サポート対象の言語種別を変更した。また，複数の言語種別が混在する環境でJP1/AJS3を使用する場合の組み合わせのサポート可否を変更した。

JP1/AJS3 - Managerとの通信電文をSSLで暗号化できるようにした。

フレキシブルジョブを実行できるようにした（WindowsおよびLinux限定）。

HTTP接続ジョブを実行できるようにした（WindowsおよびLinux限定）。

次に示す環境設定パラメーターの初期値を推奨値に変更した。

LoadUserProfile

IsAccessTokenCache

MergeEnvMode

NotfyJobStateCount

FileWriteMode

ResolveAgentInfo

RetryAgtStartNotification

JP1/AJS3の設計段階で検討が必要な環境設定パラメーターを見直し，マニュアルを改善した。

次のOSをサポート対象とした。

CentOS 6（x64）

CentOS 7

Linux 6.1（x64）

Linux 7.1

Oracle Linux 6（x64）

Oracle Linux 7

SUSE Linux 12

次のOSをサポート対象外とした。

Windows Server 2008（Windows Server 2008 R2を除く）

Windows Server 2003

Windows Server 2003（x64）

Linux 6.1（x86）以降

Linux 5.1（x86）以降

Linux 5.1（AMD/Intel 64）以降

Outlook 2003との連携機能のサポートを廃止し，Outlook 2013（32ビット版）およびOutlook 2010（32ビット版）との連携をサポート対象とした。

(3)　JP1/AJS3 - Viewの変更内容

サポート対象の言語種別を変更した。また，複数の言語種別が混在する環境でJP1/AJS3を使用する場合の組み合わせのサポート可否を変更した。

JP1/AJS3 - Managerとの通信電文をSSLで暗号化できるようにした。

詳細定義ダイアログボックスを使ってフレキシブルジョブを定義できるようにした。

詳細定義ダイアログボックスを使ってHTTP接続ジョブを定義できるようにした。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのメニューコマンドの貼り付け機能を，アイコン・アイコン座標位置・アイコン間の関連線を貼り付ける［貼り付け（関連線あり）］と，アイコン・アイコン座標位置を貼り付ける［貼り付け（関連線なし）］に変更した。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のツリーエリアおよびリストエリアに表示される項目の表示順序を設定できるオプションを追加した。

［マンスリースケジュール］ウィンドウの日付エリアおよびスケジュールエリアで，当日の表示位置を変更するオプションを追加した。

各ウィンドウ共通で，次の設定がデフォルトとなるよう変更した。これらの設定は，JP1/AJS3 - Viewをカスタマイズすることで変更できる。

未登録のカスタムジョブを「？」アイコンで表示する

ツリーエリアのユニットの表示順をリストエリアと同じ順番で表示する

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウで，次の設定がデフォルトとなるよう変更した。これらの設定は，JP1/AJS3 - Viewをカスタマイズすることで変更できる。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）を表示したときにリストエリアのジョブグループおよびプランニンググループを選択状態にする

画面の更新後またはリストフィルター設定後もユニットの選択状態とスクロール位置を維持する

ネストジョブネットのスケジュール設定で［上位のジョブネットに依存する］をチェックした場合に，定義済みのスケジュールルールが削除される前に確認メッセージを表示する

機能メニュー［ジョブネット定義］選択時にリストエリアに実行登録済みジョブネットを表示する

［ジョブネットエディタ］ウィンドウで，次の設定がデフォルトとなるよう変更した。これらの設定は，JP1/AJS3 - Viewをカスタマイズすることで変更できる。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウを表示したときにマップエリアのネストジョブネットおよびネストリモートジョブネットを選択状態にする

［ジョブネットエディタ］ウィンドウの複数起動を抑止する

［ジョブネットモニタ］ウィンドウで，次の設定がデフォルトとなるよう変更した。これらの設定は，JP1/AJS3 - Viewをカスタマイズすることで変更できる。

［実行結果詳細］ダイアログボックスの自動更新を抑止する

［実行結果詳細］ダイアログボックスを大きく表示する

［ジョブネットモニタ］ウィンドウの複数起動を抑止する

JP1/IM - Viewから［ジョブネットモニタ］ウィンドウを起動したときにジョブを直接マップエリアに表示する

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアの［状態］と［結果］，および詳細情報エリアの［状態］に，実行状態，実行結果，および遅延を示すカラーイメージを表示するようにした。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのアイコンリストで，次のユニットがデフォルトでは非表示になるよう変更した。

リモートジョブネット

メッセージキュー受信監視ジョブ

MSMQ受信監視ジョブ

メッセージキュー送信ジョブ

MSMQ送信ジョブ

Windows 10をサポート対象とした。

次のOSをサポート対象外とした。

Windows Server 2008（Windows Server 2008 R2を除く）

Windows Vista

Windows Server 2003

Windows Server 2003（x64）

Windows XP Professional

付録D.4　10-50の変更内容

10-50での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerの変更内容

JP1/AJS3 - Managerをインストール・セットアップした仮想マシンを複製できるようにした。

ディザスター・リカバリー環境の構築の際に，メインホストとリモートホストの論理ホスト名が同一名でも構成できるように機能を拡大した。

起算スケジュールを運用日や休業日に関係なく日数で算出する機能を追加した。

即時実行登録時に，ジョブネットの実行を保留する機能を追加した。

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerに対して，一部のコマンドを実行できる機能を追加した。

資料採取ツール（_04.batまたは_04）と同機能の，jajs_log.batおよびjajs_logの提供を開始した。また，Windows版の資料採取ツールに，資料の出力先を任意に指定できるオプションを追加した。

ajsprintコマンドに，関連線情報の出力順序をユニット名称順にするオプションを追加した。

エージェントホストのIPアドレスを変更する手順を変更した。

AIX，HP-UX，およびSolaris10で使用できる文字コードにUTF-8を追加した。

jajs_killall.clusterコマンドに指定できる論理ホスト名の文字数を拡張した。

AIX V7.1またはAIX V6.1のJP1/AJS3 - Managerと，バージョン08-57以降のJP1/AJS2 - Manager for Mainframeが連携できるようにした。

(2)　JP1/AJS3 - Agentの変更内容

資料採取ツール（_04.batまたは_04）と同機能の，jajs_log.batおよびjajs_logの提供を開始した。また，Windows版の資料採取ツールに，資料の出力先を任意に指定できるオプションを追加した。

エージェントホストのIPアドレスを変更する手順を変更した。

AIX，HP-UX，およびSolaris10で使用できる文字コードにUTF-8を追加した。

jajs_killall.clusterコマンドに指定できる論理ホスト名の文字数を拡張した。

(3)　JP1/AJS3 - Viewの変更内容

［スケジュールルール］ダイアログボックスの［高度］タブにある起算スケジュールの設定で，起算スケジュールを運用日や休業日に関係なく日数で算出する項目を追加した。

［実行登録］ダイアログボックスで，登録方法が［即時実行］の場合に，ジョブネットの実行を保留する項目を追加した。

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerに対して，一部のコマンドを実行できる機能を追加した。

資料採取ツール（_04.batまたは_04）と同機能の，jajs_log.batおよびjajs_logの提供を開始した。また，Windows版の資料採取ツールに，資料の出力先を任意に指定できるオプションを追加した。

付録D.5　10-10の変更内容

10-10での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerの変更内容

マネージャーホストに接続するホストを，IPアドレスで制限する機能を追加した。

未登録ユニットの実行予定をJP1/AJS3 - Viewの［マンスリースケジュール］ウィンドウで確認できる機能を追加した。

JP1ユーザーがJP1/AJS3 - Viewでログインした際に，アクセス権のないスケジューラーサービスをJP1/AJS3 - Viewに表示させない機能を追加した。

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerへの最大同時接続数を，スケジューラーサービス単位で制限できる機能を追加した。

JP1/AJS3 - ViewでJP1ユーザーのパスワードを変更できるようにする機能を追加した。

Linux 5.1（x86）以降およびLinux 5.1（AMD/Intel 64）以降をサポート対象とした。

Solaris 11（SPARC）に関する記載を追加した。

(2)　JP1/AJS3 - Agentの変更内容

エージェントホストに接続するホストを，IPアドレスで制限する機能を追加した。

Solaris 11（SPARC）に関する記載を追加した。

(3)　JP1/AJS3 - Viewの変更内容

未登録ユニットの実行予定を［マンスリースケジュール］ウィンドウで確認できる機能を追加した。

JP1ユーザーがJP1/AJS3 - Viewでログインした際に，アクセス権のないスケジューラーサービスを［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）に表示しない機能を追加した。

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerへの最大同時接続数を，スケジューラーサービス単位で制限できる機能を追加した。

JP1/AJS3 - ViewでJP1ユーザーのパスワードを変更できるようにする機能を追加した。

［カスタムジョブの登録］ダイアログボックスおよび［カスタムジョブ登録情報］ダイアログボックスの表示方式を変更した。

機能メニューの［ジョブネット定義］を選択しているときに，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアに実行登録済みのジョブネットを表示できるようにした。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウで使用しないユニットアイコンを非表示にする機能（［デフォルト値の設定］ダイアログボックスの設定）を拡張した。

［ログイン］画面に表示される，前回ログイン時のユーザー名および接続先ホスト名の履歴を抑止する機能を追加した。

付録D.6　10-00の変更内容

10-00での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerの変更内容

IPv6アドレスでの通信をサポートした。

JP1/AJS3の新規インストール時に，JP1/AJS3に対してスーパーユーザー権限と同等の操作権限を持つユーザー（AJS管理者）を設定できる機能を追加した。

ジョブに定義した実行ファイルが異常終了した場合に，ジョブを自動でリトライする機能を追加した。

待ち合わせ条件を，起動条件付きジョブネットにも設定できるようにした。また，待ち合わせ対象ユニットとして起動条件付きユニットを指定できるようにした。

判定ジョブが正常終了した場合に，従属ジョブを再実行できるようにした。

判定ジョブの判定条件に，背反条件や範囲条件を追加した。

Windowsイベントログ監視ジョブで監視できるログに，Windows Server 2008で追加されたログ種別やイベント種別を追加した。

実行間隔制御ジョブが起動条件として定義された場合に，起動条件の監視開始直後に起動条件を成立させることができるオプションを追加した。

メール送信ジョブを使用する場合に，Outlookを使用しないでメールを送信する機能を追加した。

Windows Server 2008でSNMPトラップを発行できるようにした。

組み込みDB管理プロセスの体系を改善した。

JP1/AJS3 Databaseサービスのスタートアップの種類を「手動」にして，JP1/AJS3 Database ClusterServiceサービスが作成されないようにした。

管理者権限を持つOSユーザーにマッピングされたJP1ユーザーであっても，設定されたJP1権限レベルに従って実行権限がチェックされるオプションを追加した。

ajsentryコマンドで確定実行登録をする場合に，期間指定できるようにした。

jajs_setupコマンドやjajs_setup_clusterコマンドで組み込みDBを構築する際に，指定できるオプションを追加した。

ajsembdbidlistコマンドおよびajsembdbstatusコマンドで，組み込みDBの状態を表示できるようにした。

組み込みDBの構築の際に，組み込みDB設定ファイルを生成するようにした。ajsembdbbuildコマンドで組み込みDBを構築する場合に，この組み込みDB設定ファイルを指定することで，以前構築した組み込みDBと同じ構成の組み込みDBが構築できるようにした。

JP1/AJS3 - Software Development Kitと連携できるようにした。

JP1/DH - AJEと連携できるようにし，標準カスタムジョブにDHAJEWを追加した。

次のOSをサポート対象外とした。

Windows Server 2008（IPF）

Windows Server 2003（IPF）

Solaris 9（SPARC）

Solaris 10（x64）

Solaris 10（x86）

Linux 5（x86）

Linux 5（AMD/Intel 64）

Linux 5（IPF）

次のOSをサポート対象とした。

Windows Server 2012

Solaris 11（SPARC）

(2)　JP1/AJS3 - Agentの変更内容

IPv6アドレスでの通信をサポートした。

JP1/AJS3の新規インストール時に，JP1/AJS3に対してスーパーユーザー権限と同等の操作権限を持つユーザー（AJS管理者）を設定できる機能を追加した。

実行間隔制御ジョブが起動条件として定義された場合に，起動条件の監視開始直後に起動条件を成立させることができるオプションを追加した。

メール送信ジョブを使用する場合に，Outlookを使用しないでメールを送信する機能を追加した。

Windows Server 2008でSNMPトラップを発行できるようにした。

Windowsイベントログ監視ジョブで監視できるログに，Windows Server 2008で追加されたログ種別やイベント種別を追加した。

次のOSをサポート対象外とした。

Windows Server 2008（IPF）

Windows Server 2003（IPF）

Solaris 9（SPARC）

Solaris 10（x64）

Solaris 10（x86）

Linux 5（x86）

Linux 5（AMD/Intel 64）

Linux 5（IPF）

次のOSをサポート対象とした。

Windows Server 2012

Solaris 11（SPARC）

(3)　JP1/AJS3 - Viewの変更内容

次のウィンドウに，リトライ情報が表示されるようにした。

［デイリースケジュール］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

［詳細スケジュール］ダイアログボックス

［モニタ詳細−［アイコン名］］ダイアログボックス

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのリストエリアに，リトライ設定の有無が表示されるようにした。

［検索］ウィンドウで指定できる検索条件に，［リトライ設定］および［リトライ実行］を追加した。また，［検索］ウィンドウに表示される検索結果に，自動リトライに関する項目を追加した。

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウから［デイリースケジュール］ウィンドウおよび［マンスリースケジュール］ウィンドウを表示できるようにした。

［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウおよび［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウに，待ち合わせ対象が起動条件付きジョブネットの場合の設定項目が表示されるようにした。

［待ち合わせ条件の設定］ダイアログボックスに，待ち合わせ対象ユニットが起動条件付きジョブネットの場合の設定項目を追加した。

［表示項目設定］ダイアログボックスで，［ジョブネットエディタ］ウィンドウおよび［ジョブネットモニタ］ウィンドウのリストエリアの表示項目を設定できるようにした。

UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，カスタムジョブ，およびオペレーションジョブの詳細定義に，自動リトライに関する定義項目を追加した。

判定ジョブの判定条件に，背反条件や範囲条件を追加した。

Windowsイベントログ監視ジョブの詳細定義の［ログ種別］および［イベントの種別］に，Windows Server 2008で追加されたログ種別やイベント種別を追加した。

実行間隔制御ジョブの詳細定義に，起動条件の監視開始直後に起動条件を成立させるかどうかを指定する［開始直後に満了］オプションを追加した。

ネストジョブネットのスケジュール設定で［上位のジョブネットに依存する］をチェックした場合に，定義済みのスケジュールルールが削除される前に確認メッセージを表示する機能を追加した。

次のOSをサポート対象とした。

Windows 8.1

Windows 8

Windows Server 2012

［ジョブネットエディタ］ウィンドウおよび［ジョブネットモニタ］ウィンドウの複数起動を抑止するオプションを追加した。

付録D.7　09-50の変更内容

09-50での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerの変更内容

異なるジョブネット間のユニットの実行順序を制御する方法として，待ち合わせ条件を使用できるようにした。

マクロ変数を指定できる定義項目を拡張した。また，マクロ変数を使用して情報を引き継ぐ，引き継ぎ情報設定ジョブを追加した。

新規作成またはコピーしたユニットの属性を上位ユニットから継承する機能，およびジョブの実行ユーザーを固定できる機能を追加した。

許可していない実行エージェントでのジョブ実行を防ぐ機能を追加した。

一時変更の操作情報を一覧で確認して，任意の情報を再操作（再反映）できる機能を追加した。

開始時刻が一定間隔のスケジュールルールをまとめて定義できる機能，および複数のスケジュールルールをまとめて削除する機能を追加した。

ジョブ終了のJP1イベントをジョブ稼働情報として利用できるようにするため，出力するJP1イベントの拡張属性（固有情報）に「実行ユーザー名」と「実行時間」を追加した。

JP1/Advanced Shellと連携できるようにした。

次のOSをサポート対象とした。

Linux 6（x86）

Linux 6（x64）

(2)　JP1/AJS3 - Agentの変更内容

次のOSをサポート対象とした。

Linux 6（x86）

Linux 6（x64）

(3)　JP1/AJS3 - Viewの変更内容

［検索］ウィンドウで指定できる検索条件に，［参照カレンダー］，［待ち合わせ対象］，および［登録種別］を追加した。

［ジョブネットエディタ］および［ジョブネットモニタ］ウィンドウで上位階層への移動時に移動前のネストジョブネットを選択状態で表示するオプションを追加した。

付録D.8　09-10の変更内容

09-10での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerの変更内容

ディスクコピーによるミラーリングに対応し，ディザスター・リカバリー運用をできるようにした。

JP1/AJS2 for Mainframe バージョン8と連携できるようにした。

(2)　JP1/AJS3 - Viewの変更内容

［ジョブネットモニタ］ウィンドウに，当日に実行された，または実行予定があるユニットだけを通常表示し，それ以外のユニットおよび関連線を淡い色で表示する機能を追加した。

［検索］ウィンドウでの検索条件に［期間指定］を追加した。また，検索結果をサマリー監視画面で表示させる操作を簡略化した。

［モニタ詳細−［カスタムジョブ名］］ダイアログボックスに任意のプログラムを起動できる［起動］ボタンを追加した。

JP1/AJS3 - Definition Assistant 09-10で追加されたユーザー認証機能によって，JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Definition Assistantを起動する際にJP1ユーザー名の指定が必要になったことに伴い，［ツールの登録］ダイアログボックスの［置換文字列］で選択できる項目として「JP1ユーザー名」を追加した。

付録D.9　09-00の変更内容

09-00での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerの変更内容

JP1/AJS3の標準データベースを組み込みDBに変更した。

組み込みDBに関連する次の機能を変更した。

データベースモデルの大規模・中規模・小規模の容量を変更した

データベース領域およびシステムログの自動増分機能を追加した

システムログ運用を廃止した

組み込みDBを制御するコマンドの機能を改善した

ISAMデータベースは，QUEUEジョブ，サブミットジョブ使用時だけ使用するデータベースとした。

ジョブやジョブネットの実行先を実ホスト名ではなく，エージェントホストの論理的な名称である実行エージェント名で指定できるエージェント管理機能を追加した。

サービス停止時に「キューイング」状態のジョブをサービス再起動（ホットスタート）時に「先行終了待ち」状態に戻したあと，再度サブミットするように変更した。

実行登録中にジョブネット定義を切り替えられるジョブネットリリース機能を追加した。

スケジューラーサービスごとにジョブ実行制御マネージャープロセス（jpqman），イベント・アクション制御マネージャープロセス（jpomanager）を起動するようにした。

スケジューラーログファイルを，スケジューラーサービス単位またはホスト単位に出力できるようにした。

次に示す機能を改善した。

ジョブネットの保存世代数の管理方式

起動条件付きジョブネットの監視世代の成立方式

起動条件の成立による実行世代の滞留方式

ajsshowコマンドのフォーマット指示子の指定で，標準出力ファイル名を出力できるようにした。

［マネージャー環境設定］ダイアログボックスを廃止し，jajs_configコマンドで環境を設定するようにした。

次の環境設定パラメーターを追加した。

FixedHostnameForAgent

NotificationConstantRetry

NotificationRetryInterval

NotificationRetryCount

ClientConnectTimeout

(2)　JP1/AJS3 - Agentの変更内容

［エージェント環境設定］ダイアログボックスを廃止し，jajs_configコマンドで環境を設定するようにした。

メッセージキューシステムとの連携機能をサポート対象外とした。

次の環境設定パラメーターを追加した。

FixedHostnameForAgent

NotificationConstantRetry

NotificationRetryInterval

NotificationRetryCount

ClientConnectTimeout

(3)　JP1/AJS3 - Viewの変更内容

ジョブやジョブネットの実行先を実ホスト名ではなく，エージェントホストの論理的な名称である実行エージェント名で指定できるエージェント管理機能を追加した。

実行登録中にジョブネット定義を切り替えられるジョブネットリリース機能を追加した。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウに機能メニューを追加し，タスク志向で操作できるようにした。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）を追加し，ジョブネットの進捗率などを表示できるようにした。

起動モードを追加し，JP1/AJS3 - Viewを次に示すモードで表示できるようにした。

標準モード

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウに機能メニューを表示するモード

監視モード

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）だけを表示する監視専用のモード

互換モード

バージョン8以前のJP1/AJS3 - Viewと同じ動作をするモード

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）に，詳細情報エリアを追加し，詳細情報を表示できるようにした。

起動条件の詳細定義で，監視世代の多重起動と起動条件成立時の実行世代の滞留について動作を選択できる機能を追加した。

一覧情報を絞り込めるリストフィルター機能を追加した。

一覧情報をCSV形式で記憶できる機能を追加した。

［デイリースケジュール］ウィンドウ，および［マンスリースケジュール］ウィンドウの表示日または表示月をボタンで切り替えられるようにした。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，および［ジョブネットモニタ］ウィンドウにリストエリアを追加し，ジョブネットに定義されているジョブを一覧表示できるようにした。

［検索］ウィンドウを追加し，詳細な検索条件を設定したり，検索結果のユニットを操作したりできるようにした。

ホイールマウスで画面をスクロールできるようにした。

各ウィンドウの一覧形式のエリアで，表示項目の［種別］を分類して表示するか詳細に表示するかを選択する機能を追加した。

［詳細定義］ダイアログボックスで特定の定義項目を変更できないようにする機能を追加した。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのアイコンリストで，使用しないアイコンを表示しない機能を追加した。

Windows 7をサポート対象OSとした（JP1/AJS3 - View 09-00-05以降）。

付録E　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

付録E.1　関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

JP1/AJS関連

JP1 Version 11 ジョブ管理 基本ガイド（ジョブスケジューラー編）（3021-3-B11）

JP1 Version 11 JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド（3021-3-B12）

JP1 Version 11 JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）（3021-3-B13）

JP1 Version 11 JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド（3021-3-B15）

JP1 Version 11 JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド（3021-3-B16）

JP1 Version 11 JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング（3021-3-B17）

JP1 Version 11 JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド（3021-3-B18）

JP1 Version 11 JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス（3021-3-B19）

JP1 Version 11 JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド（3021-3-B20）

JP1 Version 11 JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ（3021-3-B21）

JP1 Version 11 JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option（3021-3-B26）

JP1 Version 11 JP1/Automatic Job Management System 3 - Definition Assistant（3021-3-B25）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - Software Development Kit 設計・構築ガイド（3021-3-118）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - Software Development Kit APIリファレンス（3021-3-119）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Operation Assistant（3021-3-122）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - SOA Option Webシステム呼び出し機能編（3021-3-128）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - SOA Option ジョブ・ジョブネット呼び出し機能編（3021-3-129）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 for Enterprise Applications（3021-3-126）

JP1関連

JP1 Version 11 JP1/Base 運用ガイド（3021-3-A01）

JP1 Version 11 JP1/Base メッセージ（3021-3-A02）

JP1 Version 11 JP1/Base 関数リファレンス（3021-3-A03）

JP1 Version 11 統合管理 基本ガイド（統合コンソール編）（3021-3-A06）

JP1 Version 11 JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド（3021-3-A07）

JP1 Version 11 JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド（3021-3-A08）

JP1 Version 11 JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド（3021-3-A09）

JP1 Version 11 JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス（3021-3-A10）

JP1 Version 11 JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス（3021-3-A11）

JP1 Version 11 JP1/Integrated Management - Manager メッセージ（3021-3-A12）

JP1 Version 11 JP1/Audit Management - Manager 構築・運用ガイド（3021-3-A17）

JP1 Version 11 JP1/Power Monitor（3021-3-B28）

JP1 Version 11 JP1/Script(Windows(R)用)（3021-3-B30）

JP1 Version 11 ジョブ管理 基本ガイド（スクリプト言語編）（3021-3-B31）

JP1 Version 11 JP1/Advanced Shell（3021-3-B32）

JP1 Version 11 JP1/File Transmission Server/FTP(Windows(R)用)（3021-3-B36）

JP1 Version 11 JP1/File Transmission Server/FTP(UNIX(R)用)（3021-3-B37）

JP1 Version 11 パフォーマンス管理 基本ガイド（稼働性能管理編）（3021-3-A36）

JP1 Version 11 JP1/Performance Management 設計・構築ガイド（3021-3-A37）

JP1 Version 11 JP1/Performance Management 運用ガイド（3021-3-A38）

JP1 Version 11 JP1/Performance Management リファレンス（3021-3-A39）

JP1 Version 11 ジョブ管理 基本ガイド（高速大容量ファイル転送編）（3021-3-B41）

JP1 Version 11 JP1/Data Highway - Automatic Job Executor（3021-3-B46）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM　導入・設計ガイド(Windows(R)用)（3020-3-S79）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM　構築ガイド(Windows(R)用)（3020-3-S80）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM　運用ガイド1(Windows(R)用)（3020-3-S81）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM　運用ガイド2(Windows(R)用)（3020-3-S82）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM Automatic Installation Toolガイド(Windows(R)用)（3020-3-S83）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM Administrator Kit（3020-3-S84）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM Client(UNIX(R)用)（3020-3-S85）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM APIリファレンス(UNIX(R)用)（3020-3-S86）

JP1 Version 8 JP1/NETM/DM SubManager(UNIX(R)用)（3020-3-L42）

JP1 Version 6 JP1/NETM/DM Manager（3000-3-841）

JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド（3020-3-L01）

JP1 Version 8 JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent（3020-3-L04）

JP1 Version 7i JP1/NQSEXEC システム管理者ガイド（3020-3-F30）

JP1 Version 7i JP1/NQSEXEC ユーザーズガイド（3020-3-F31）

VOS3 オープンジョブウェイ支援 JP1/Open Job Entry（6190-3-365）

VOS1/FS オープンジョブウェイ支援 for VOS1（6150-3-377）

VOSK/FS オープンジョブウェイ支援 for VOSK（650-3-416）

MVS オープンジョブウェイ支援 JP1/Open Job Entry（9000-3-365）

OSIV/MSP オープンジョブウェイ支援 JP1/Open Job Entry（9000-3-366）

JP1 Version 6 JP1/Open Job Entry for Midrange Computer（9000-3-367）

付録E.2　説明文で使用する書式

(1)　マニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用する記号を次の表に示します。

記号

意味

［　］

メニュー項目，ダイアログボックス，ボタンなどを示します。

（例）

［ファイル］−［新規作成］を選択する。

上記の例では，メニューバーの［ファイル］を選んで，ドロップダウンリストの［新規作成］を選択することを示します。

(2)　コマンドの文法に使用する記号

コマンド，およびパラメーターの説明で使用する記号を次の表に示します。

記号

意味と例

|

（ストローク）

複数の項目に対して項目間の区切りを示し，「または」の意味を示します。

（例）

「A|B|C」は，「A，B，またはC」を示します。

{　}

（波括弧）

この記号で囲まれている複数の項目の中から，一組の項目を必ず選択します。項目と項目の区切りは「|」で示します。

（例）

「{A|B|C}」は，「A，B，またはCのどれかを必ず指定する」ことを示します。

[　]

（角括弧）

この記号で囲まれている項目は，任意に指定できます（省略できます）。

（例）

「[A]」は，「必要に応じてAを指定する」ことを示します（必要でない場合は，Aを省略できます）。

「[B|C]」は，「必要に応じてB，またはCを指定する」ことを示します（必要でない場合は，BおよびCを省略できます）。

...

（点線）

この記号の直前に示された項目を繰り返して複数指定できます。

なお，項目を複数指定する場合は，項目の区切りに1バイトの空白文字（半角スペース）を使用します。

（例）

「A B...」は，「Aのあとに，Bを複数指定できる」ことを示します。

_

（下線）

括弧で囲まれているすべての項目を省略したときに，システムが採用する値を示します。

（例）

「[A|B]」は，「AおよびBを指定しなかった場合，システムはAを採用する」ことを示します。

((　))

（二重括弧）

指定できる値の範囲を示します。

(3)　数式で使用する記号

このマニュアルの数式中で使用する記号を，次の表に示します。

記号

意味

＊

乗算記号を示します。

/

除算記号を示します。

↑　　↑

計算結果の値を小数点以下で切り上げることを示します。

（例）

↑34 / 3 ↑の計算結果は12となります。

MAX

計算結果のうち，最も大きい値を選ぶことを示しています。

（例）

MAX(3＊6，4+7)の計算結果は，18となります。

(4)　図中で使用する記号

このマニュアルの図中で使用する記号を次の図に示します。

付録E.3　フォルダおよびディレクトリの表記

このマニュアルでは，Windowsのフォルダ名とUNIXのディレクトリ名とが同じ場合，原則として，フォルダ名と表記しています。

付録E.4　製品名の表記

このマニュアルでは，日立製品およびその他の製品の名称を省略して表記しています。このマニュアルでの表記と製品の正式名称を，次の表に示します。

このマニュアルでの表記

正式名称

JP1/AJS3

JP1/AJS3 - Manager

JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager

JP1/AJS3 - Agent

JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent

JP1/AJS3 - View

JP1/Automatic Job Management System 3 - View

JP1/AJS3 - Web Console

JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console

JP1/AJS3 - Print Option

JP1/AJS3 - Print Option Manager

JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager

JP1/AJS3 - Print Option

JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option

JP1/AJS2

JP1/AJS2 - Manager

JP1/Automatic Job Management System 2 - Manager

JP1/AJS2 - Agent

JP1/Automatic Job Management System 2 - Agent

JP1/AJS2 - View

JP1/Automatic Job Management System 2 - View

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/Automatic Job Management System 3 - Definition Assistant

JP1/AJS3 - SOA Option

JP1/AJS3 - SOA Option

JP1/Automatic Job Management System 3 - SOA Option

JP1/AJS3 - View for SOA Option

JP1/Automatic Job Management System 3 - View for SOA Option※

JP1/AJS3 - Software Development Kit

JP1/Automatic Job Management System 3 - Software Development Kit

JP1/AJS3 - User Job Operation

JP1/Automatic Job Management System 3 - User Job Operation

JP1/AJS3 - Web Operation Assistant

JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Operation Assistant

JP1/AJS3 for Enterprise Applications

JP1/Automatic Job Management System 3 for Enterprise Applications

JP1/DH - AJE

JP1/Data Highway - Automatic Job Executor

JP1/DH - Server

JP1/Data Highway - Server

JP1/FTP

JP1/File Transmission Server/FTP

JP1/IM

JP1/IM - Manager

JP1/Integrated Management - Manager

JP1/IM - View

JP1/Integrated Management - View

JP1/OJE

JP1/Open Job Entry

JP1/OJE for Midrange Computer

JP1/Open Job Entry for Midrange Computer

JP1/OJE for VOS3

JP1/Open Job Entry for VOS3

JP1/PFM

PFM - Manager

JP1/Performance Management - Manager

PFM - Base

JP1/Performance Management - Base

PFM - Web Console

JP1/Performance Management - Web Console

PFM - Agent Option for Platform

JP1/Performance Management - Agent Option for Platform（UNIX(R)用）

JP1/Performance Management - Agent Option for Platform（Windows(R)用）

JP1/SES

JP1/System Event Service

NNM

JP1/Cm2/NNM

JP1/Cm2/Network Node Manager バージョン8以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition 250 バージョン8以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition Enterprise バージョン8以前

HP NNM

HP Network Node Manager Software バージョン7.5以前

HP Network Node Manager Software Starter Edition バージョン7.5以前

AIX

AIX V6.1

AIX V7.1

Firefox

Firefox ESR

Mozilla(R) Firefox(R) Extended Support Release

HP-UX

HP-UX（IPF）

HP-UX 11i V3 (IPF)

Linux

CentOS 6（x64）

CentOS 6 (x64)

CentOS 7

CentOS 7

Linux 6.1（x64）

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6.1 (64-bit x86_64)

Linux 7.1

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 7.1

Oracle Linux 6（x64）

Oracle Linux(R) Operating System 6 (x64)

Oracle Linux 7

Oracle Linux(R) Operating System 7

SUSE Linux 12

SUSE Linux(R) Enterprise Server 12

SAP BW

SAP Business Information Warehouse

SAP R/3

SAP R/3(R)

Solaris

Solaris 10(SPARC)

Solaris 11(SPARC)

注※

JP1/AJS3 - SOA Optionに含まれるコンポーネントです。JP1/AJS3 - Viewと連携して動作します。

JP1/AJS3およびJP1/AJS2を総称してJP1/AJSと表記することがあります。

HP-UX，Solaris，AIX，およびLinuxを総称してUNIXと表記することがあります。

付録E.5　英略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

英略語

正式名称

ACL

Access Control List

API

Application Programming Interface

DB

Database

DBMS

Database Management System

DNS

Domain Name System

EUC

Extended UNIX Code

FQDN

Fully Qualified Domain Name

FTP

File Transfer Protocol

GUI

Graphical User Interface

HTTP

Hyper Text Transfer Protocol

HTTPS

Hyper Text Transfer Protocol Security

IME

Input Method Editor

IPF

Itanium(R) Processor Family

ISAM

Indexed Sequential Access Method

JIS

Japanese Industrial Standard code

LAN

Local Area Network

MAPI

Messaging Application Programming Interface

MIB

Management Information Base

MIME

Multipurpose Internet Mail Extensions

NAT

Network Address Translator

NFS

Network File System

NIC

Network Interface Card

PDF

Portable Document Format

RDB

Relational Database

REST

Representational State Transfer

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol

SNMP

Simple Network Management Protocol

SUP

Service Using Program

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

UAC

User Account Control

UNC

Universal Naming Convention

WAN

Wide Area Network

WOW64

Windows On Windows 64

WSDL

Web Services Description Language

付録E.6　Windows版JP1/AJS3のデフォルトのインストール先フォルダ

Windows版JP1/AJS3のデフォルトのインストール先フォルダは，次のとおりです。

JP1/AJS3 - Managerのデフォルトのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files (x86)¥HITACHI¥JP1AJS2

なお，JP1/AJS3 - Web Consoleのデフォルトのインストール先フォルダは，次のとおりです。

システムドライブ¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS3WEB

JP1/AJS3 - Agentのデフォルトのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files (x86)¥HITACHI¥JP1AJS2

JP1/AJS3 - Viewのデフォルトのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files (x86)※¥HITACHI¥JP1AJS2V

注※

32ビット版のWindowsの場合は，「Program Files (x86)」を「Program Files」と読み替えてください。

付録E.7　Windowsの［スタート］メニューについて

Windows Server 2016，Windows 8.1，Windows 8，またはWindows Server 2012を使用している場合，［スタート］メニューから実行する操作は，次のように実行してください。

Windows Server 2016，Windows 8.1，またはWindows Server 2012 R2を使用している場合

下矢印のアイコンをクリックして，アプリの一覧を開いて実行してください。

Windows 8，またはWindows Server 2012（Windows Server 2012 R2を除く）を使用している場合

［スタート］画面を右クリックして，［すべてのアプリ］を開いて実行してください。

付録E.8　このマニュアルで使用する「Administrators権限」について

このマニュアルで表記している「Administrators権限」とは，ローカルPCのビルトインAdministratorの実行権限を指します。

ローカルPCに対してAdministrators権限を持つユーザーであれば，ローカルユーザー，ドメインユーザー，およびActiveDirectory環境で動作に違いはありません。

付録E.9　オンラインマニュアルについて

JP1/AJS3 - Viewでは，Webブラウザーで参照できるHTMLマニュアルを提供しています。

JP1/AJS3 - Viewでは，［ヘルプ］−［目次］を選択すると目次が表示されます。また，［F1］キーを押して目次を表示することもできます。ただし，拡張子htmのファイルにWebブラウザーが関連づけられていない場合，HTMLマニュアルが正しく表示されません。その場合は，htmファイルとWebブラウザーを関連づけてください。

注意事項

スタートメニューからオンラインマニュアルを表示させると，OSの設定によってはすでに表示されているブラウザーの画面上にHTMLマニュアルが表示されることがあります。

付録E.10　JP1/AJS3で使用できる正規表現について

ダイアログボックスやコマンドでの定義で，正規表現が使用できる項目があります。Windowsでの正規表現については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。UNIXでの正規表現については，UNIXのドキュメントを参照してください。

Windowsのホスト上でイベントジョブを実行する場合，JP1/Baseの設定によって使用できる正規表現が異なります。使用できる正規表現の設定方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の，使用する正規表現の拡張に関する説明を参照してください。

なお，正規表現で，すべての文字に一致する「.*」を多数使用すると，検索に時間が掛かることがあります。長いメッセージなどに対しては，必要な個所に対してだけ「.*」を使用するようにしてください。また，UNIXでは，空白以外の文字に一致させたい場合など，「.*」の代わりに「[^ ]*（空白以外の文字の繰り返し）」を使用すると，検索時間を短縮できます。

付録E.11　JIS 2004（JIS X 0213:2004）で追加された第3水準，第4水準漢字について

JP1/AJS3では，JIS 2004で追加された第3水準漢字，第4水準漢字を使用できません。これらの文字を使用した場合，正常に動作しないおそれがあります。

付録E.12　NNM連携について

JP1/AJS3では，次の製品との連携をサポートしています。

HP Network Node Manager Software バージョン6以前

HP Network Node Manager Starter Edition Software バージョン7.5以前

JP1/Cm2/Network Node Manager バージョン7以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition 250 バージョン8以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition Enterprise バージョン8以前

このマニュアルでは，これらの製品を「NNM」と表記します。

なお，次の製品との連携はサポートしていませんので，ご注意ください。

HP Network Node Manager i Software v8.10

JP1/Cm2/Network Node Manager i 09-00以降

JP1/Network Node Manager i 11-00以降

付録E.13　KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

付録F　用語解説

（英字）

AJSPATH

JP1/AJS3で使用するパスを定義するための環境変数です。環境変数を指定しておくと，コマンドでジョブネット名を指定するときに完全パス名の指定が不要になります。

AJS管理者

JP1/AJS3に対してスーパーユーザー権限と同等の操作権限を持つユーザーです。AJS管理者は，JP1管理者グループに属するJP1/Base管理者から一つのユーザーを選んで設定します。AJS管理者を設定することで，JP1/AJS3の環境設定やサービスの起動・停止など，JP1/AJS3のシステム管理・運用操作を一般のOSユーザーができるようになります。

HITSENSER Data Mart Server

データマート（データウェアハウスのデータから目的に合わせて必要なデータを抽出した，利用目的ごとのデータベース）の作成，変更，および運用の自動化をプログラミングなしで実現するソフトウェアです。HITSENSER Data Mart Serverで定義した運用情報をJP1/AJS3のジョブネットに登録することで，データマートをスケジュールに従って運用できます。

HP NNM

ネットワークの構成，性能，および障害を管理する，ヒューレット・パッカード社の統合ネットワーク管理プログラムの総称です。

HTTP接続ジョブ

HTTPプロトコルでリクエストの送信およびレスポンスの受信ができるジョブです。HTTP接続ジョブを使用することで，REST APIなどHTTPのインターフェースを持つAPIに処理を要求できるようになります。これによって，JP1/AJS3で構築された業務システムにWeb上の業務システムを組み込むことができます。

ISAMデータベース

QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境を管理するデータベースです。ISAM（Indexed Sequential Access Method）方式でデータに索引を付けて管理します。JP1/Baseに標準で添付されています。

JP1/AJS3 - Agent Minimal Edition

JP1/AJS3 - Manager から依頼を受けて，1日当たり10個までのジョブを実行できるプログラムです。一部の制限を除いて，JP1/AJS3 - Agentと同等の機能を持ちます。

1日に少数のジョブだけを実行するマシンへの導入に適しています。

JP1/AJS3 - Definition Assistant

Excelのテンプレートで編集した大量のJP1/AJS3の定義情報をマネージャーホストに登録したり，マネージャーホストに登録されているJP1/AJS3の定義情報をExcelのテンプレートに取得したりするプログラムです。JP1/AJS3 - Definition Assistantで提供されているExcelのテンプレートを，定義情報管理テンプレートといいます。一覧表形式の定義情報管理テンプレートでは，オートフィルやオートフィルターなどのExcelの機能を使って，効率良く定義情報の入力や編集ができます。

JP1/AJS3 - Print Option

JP1/AJS3 - Managerのコンポーネントの一つです。

JP1/AJS3のジョブネットやスケジュールの情報を，ジョブネット定義情報，実行予実績確認表，実行結果確認表などの帳票レイアウトの形式で表示したり，印刷したりするためのプログラムです。また，JP1/AJS3のジョブネットやスケジュールの情報をCSV形式で出力できます。

JP1/AJS3 - SOA Option

WebサービスシステムとJP1/AJS3システムを仲介し，JP1/AJS3でWebサービスを一連の業務として実行させるためのプログラムです。

Webアプリケーションサーバ上のWebサービスをJP1/AJS3のジョブとして実行できます。

JP1/AJS3 - Software Development Kit

JP1/AJS3を操作するためのAPIを，Java言語で実装したクラスライブラリとして提供するプログラムです。JP1/AJS3 - Software Development Kitが提供するAPIを利用することで，JP1/AJS3を操作するアプリケーションを独自に開発できます。

JP1/AJS3 - Web Operation Assistant

複数のマネージャーホスト上で実行されているユニットの状態や結果を，Webブラウザー上に一覧表示するプログラムです。操作したいジョブやジョブネットをWebブラウザー上で選択して再実行などの操作をしたり，［ジョブネットモニタ］ウィンドウを起動して状態や結果を確認したりできます。

JP1/AJS3 for Enterprise Applications

R/3以外のシステムからR/3システムのジョブを制御するプログラムです。R/3ジョブの投入，削除，および監視ができます。

JP1/AJS3のジョブネット定義時にJP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのカスタムジョブをジョブネットに登録すると，JP1/AJS3からR/3ジョブを自動実行できます。

なお，JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsは，JP1/Application Manager for R/3を名称変更したものです。

JP1/Base

イベントサービス機能を提供するプログラムです。サービスの起動順序を制御したり，JP1イベントを送受信したりできます。また，JP1/Baseは，JP1/IM，JP1/AJS3，およびJP1/Power Monitorの前提プログラムです。JP1/IM，およびJP1/AJS3を使ったシステムを導入する場合，JP1ユーザーの操作を制限する機能を提供します。

JP1/Cm2

ネットワークの構成，性能，および障害を管理するための統合ネットワーク管理プログラムの総称です。なお，JP1バージョン11からは名称が変更されています。

JP1/DH - AJE

JP1/DH - Serverとのデータ送受信を自動化するためのプログラムです。

JP1/FTP

業務と連携したファイル送受信，ファイルのスケジュール伝送，ファイル受信後のプログラムの自動起動など，ファイル伝送業務を効率的に運用するためのプログラムです。また，ファイル伝送状態を監視できるため，ファイル伝送業務の信頼性を向上できます。

JP1/IM

分散システムを集中的に監視するためのプログラムです。分散システム内での業務の実行状況や障害などの情報を表すJP1イベントを，JP1/IM - Viewの画面を通じて監視できます。

JP1/NETM/DM

ソフトウェアの配布およびクライアントの管理を，ネットワークを利用し一括して行うシステムの総称です。

JP1/NETM/DMのコマンドインターフェースを使用してJP1/AJS3と連携すると，ソフトウェアの配布などを自動化できます。

JP1/NQSEXEC

定型的なバッチ処理を分散システム上で実行し，バッチジョブを効率良く運用するためのプログラムです。

JP1/OJE for Midrange Computer

WindowsホストやUNIXホストからAS/400にバッチジョブを投入したり，AS/400からWindowsホストやUNIXホストにバッチジョブを投入したりするためのプログラムです。

JP1/OJE for VOS1

JP1/AJS3と連携して，WindowsおよびUNIXと，メインフレーム（VOS1）間のバッチジョブを実行したり監視したりするプログラムです。

JP1/OJE for VOS3

JP1/AJS3と連携して，WindowsおよびUNIXと，メインフレーム（VOS3）間のバッチジョブを実行したり監視したりするプログラムです。

JP1/OJE for VOSK

JP1/AJS3と連携して，WindowsおよびUNIXと，メインフレーム（VOSK）間のバッチジョブを実行したり監視したりするプログラムです。

JP1/PFM

システム全体のさまざまな監視対象から稼働情報を収集し，安定したシステム運用を支援するプログラムです。

JP1/Power Monitor

ホストを自動的に起動・終了するプログラムです。スケジュールを設定してホストを起動・終了したり，離れた場所にあるホストを起動・終了したりできます。

JP1/Script

Windows上でジョブを制御するスクリプト（バッチファイル）を作成して実行するためのプログラムです。JP1/AJS3と連携すると，ジョブを自動運転できます。

JP1イベント

システム内で何らかの事象が発生した際に，その事象の発生を通知する情報です。JP1イベントは，JP1/Baseを経由して，他システムなどに通知されます。

JP1権限レベル

JP1/AJS3で定義した業務やイベントなどの管理対象（資源）に対して，JP1ユーザーがどのような操作をできるかを表した名称です。JP1/Baseで定義します。

JP1資源グループ

JP1/AJS3の各ユニットに対するJP1ユーザーのアクセスを制御するために，ユニットに設定する名称です。

JP1ユーザー

JP1/AJS3またはJP1/IMを使用するときのユーザー名です。JP1ユーザーとして認証サーバに登録すると，管理対象（資源）へのアクセスが制御されます。

MAPI（Messaging Application Programming Interface）

Windows用の標準的なメッセージングAPIです。

MIME（Multipurpose Internet Mail Extensions）

SMTPの拡張機能で，ASCIIデータ以外のデータを送受信する場合に使います。

メールシステム間でのデータ送受信の方法や，メールを転送するために交換する制御メッセージのフォーマットなどを定めています。

MQSeries

IBM社の製品で，メッセージキューを使って，同一のプラットフォームまたは異なるプラットフォーム間でメッセージをやり取りするためのプログラムです。

MQ文字列

TP1/Message QueueおよびMQSeriesで定義されている文字列です。

MQ文字列には次の文字が指定できます。

A〜Z，a〜z（英文字）

0〜9（アラビア数字）

.（ピリオド）

/（スラント）

_（アンダーバー）

%（パーセント）

MSMQ

Microsoft Message Queue Serverの略で，Windows上でメッセージキューイング機能を実現するソフトウェアです。

SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）

UNIXのネットワークで一般的に使われているプロトコルです。このプロトコルは，TCP/IP上で異なるシステム間でのASCIIデータの転送を実現するための規約です。

SUP

TP1/LiNKまたはTP1/Server Baseのクライアントとなるプログラムのことです。JP1/AJS2では，SUPを使用してメッセージキュー連携機能を実現しています。メッセージキュー連携機能を使用するときは，TP1/LiNKまたはTP1/Server BaseのSUPにJP1/AJS2のユーザーサーバを設定しておきます。

TP1/LiNK

オープンシステムでトランザクション処理，およびサーバの処理分散化を実現するソフトウェアです。JP1/AJS2では，これらの機能のうちトランザクション処理を使用しています。

TP1/Message Queue

TP1/LiNKまたはTP1/Server Baseと連携して，メッセージキューイング機能を実現するソフトウェアです。OpenTP1システムに組み込み，異なるアプリケーション同士でプログラム間通信ができます。TP1/Message Queueは一連のメッセージキューイング機能のプログラム間でメッセージ送受信が簡単にできます。また，TP1/Message Queueは，OpenTP1システムのメッセージキューマネージャーの役割を持ち，メッセージキューの管理およびメッセージの送受信をします。

TP1/Server Base

オープンシステムでトランザクション処理，およびサーバの処理分散化を実現するソフトウェアです。JP1/AJS2では，これらの機能のうちトランザクション処理を使用しています。

Web Consoleサーバ

JP1/AJS3 - Web Consoleをインストールしたホストです。

Web Consoleサーバは，WebサーバおよびWebアプリケーションサーバとして動作し，HTTP通信やWebアプリケーションの動作を制御します。クライアントからのリクエストに応じてJP1/AJS3 - Managerからユニットの情報を取得し，レスポンスとしてクライアントに送信します。

また，JP1/AJS3を操作するためのAPIも提供しています。APIを利用することで，JP1/AJS3を操作するアプリケーションを独自に開発できます。

Web GUI

マネージャーホストに定義されているユニットを監視する，クライアント端末のインターフェースです。Web GUIはクライアント端末からWeb Consoleサーバに接続して，Webブラウザーで表示されます。

Web GUIを使用することで，インターネット経由でユニットの実行状況や進捗を監視したり，ジョブネットを実行したりできます。

Windows Messaging機能

電子メールを送受信するためのインターフェースを提供する機能です。Windows Messagingを使うと，オンラインサービスから受け取ったデータなど，さまざまな種類の情報を管理，アクセス，および共有できます。

（ア行）

アクションジョブ

メールやメッセージキューを送信したり，JP1/IMやJP1/Cm2/NNMまたはHP NNMに状態を知らせるイベントを送信したりするジョブです。

宛先エージェント

フレキシブルジョブを実行するエージェントです。オートスケール環境の実行エージェントなどを指します。

異常終了

ジョブネットの異常終了とは，ジョブネットに定義した処理の一部が正しく実行されないで，その時点でジョブネットを終了することです。障害が発生した部分からあとに定義されている処理は実行されないで，ジョブネットは中断されます。

ジョブの異常終了は，ジョブが正しく実行されないで，処理を途中で中断することです。

組み込みDBシステムの異常終了は，組み込みDBシステムに対して何らかの障害が発生した場合に，組み込みDBシステム停止操作が実行されていないのに，稼働状態だった組み込みDBシステムが停止状態または再起動中断状態に遷移することです。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　付録D 組み込みDBの動作に関する知識」を参照してください。

異常終了しきい値

ジョブが正常終了したか異常終了したかを，ジョブの終了コードで判断するための値です。

一斉実行

フレキシブルジョブで，一つのジョブを複数の実行エージェントに一斉配信して実行することです。複数の実行エージェントで同じ処理を実行させたい場合に使用します。

一斉配信エージェント

一斉実行で，複数の宛先エージェントにジョブを一斉に配信するエージェントです。一斉配信エージェントは，ジョブの配信先のエージェント（宛先エージェント）を自動で管理します。そのため，オートスケールなどで実行エージェントが追加・削除されるような環境でも，ジョブの配信範囲を自動で拡張・縮小するため，ジョブ定義を修正したり，ジョブを新規に追加・削除したりする必要がありません。

イベント

メールの受信やファイルの更新など，システム内で起こる特定の事象のことで，ジョブやジョブネットなどの実行契機となります。イベントの発生は，イベントジョブを使って監視します。

イベントジョブ

システム内の特定の事象の発生を監視するジョブです。イベントジョブを開始すると，ファイルの更新やメッセージの受信などを監視し始めます。

打ち切り時間

ジョブを実行したとき，ジョブからの応答がなかったり終了しなかったりした場合に，ジョブを強制的に打ち切るまでの時間です。

運用日

ジョブネットを実行する日です。

エージェントホスト

エージェントホストとは，マネージャーホストから依頼されたジョブを実行するホストです。このホストには，JP1/AJS3 - Agentをインストールします。なお，JP1/AJS3 - ManagerもJP1/AJS3 - Agentの機能を持っているため，エージェントホストにJP1/AJS3 - Managerをインストールすることもできます。

エージェントホストは，マネージャーホストからジョブの依頼を受け，ジョブを実行します。ジョブの実行が終わると，エージェントホストは実行ファイルの実行結果（戻り値）を受け取り，ジョブの実行結果をマネージャーホストに転送します。

（カ行）

確定実行登録

スケジュール定義に基づいてあらかじめ実行日時を算出しておき，その日時に従ってジョブネットを起動し，処理を開始する場合の実行登録方法です。

確定スケジュール

確定実行登録時に決められた，絶対日時で確定しているスケジュールのことです。

カスタムジョブ

ある特定の機能を持つジョブを実行するように，あらかじめ定義されたジョブです。ファイル転送やメインフレームへのジョブ依頼など，標準カスタムジョブとして提供しているもののほかに，業務の中でよく使うジョブをカスタムジョブとして登録しておくこともできます。カスタムジョブとして登録する場合，専用のアイコンの形，絵，またはジョブ情報入力のためのダイアログボックスが作成できます。

なお，カスタムジョブを使用する場合は，そのジョブに必要なプログラムをインストールしておく必要があります。

仮想マシン

物理的なホスト内に構築される，OSが動作する仮想的なコンピュータシステム（ホスト）のことです。1台の物理ホスト上で複数の仮想マシンを動作させることができます。これによって，複数の作業を同時に処理したり，異なるOSを同時に起動したりできます。

また，セットアップ済みの仮想マシンを複製することで，同一環境を持つホストを簡単に増やすことができます。

カレンダー情報

業務の運用日と休業日についての情報です。ジョブグループごとに定義できます。この情報によって，ジョブグループ中のジョブネットを実行する日と実行しない日が決定します。ただし，休業日振り替え実行が定義されている場合は，休業日でもジョブネットを実行します。

また，運用日に合わせて，基準日と月区分，基準時刻も設定できます。

環境設定パラメーター

JP1/AJS3の運用に必要な各種情報を設定するためのパラメーターで，環境設定ファイルの中に記述します。例えば，JP1/AJS3のユニット情報を格納するディレクトリを指定したり，syslogメッセージの出力の要否を指定したりします。

環境設定ファイル

スケジューラーサービスの環境やジョブの実行環境など，JP1/AJS3の運用に必要な情報を設定するファイルです。

起算スケジュール

実行開始日時，処理サイクル，および休業日の振り替えに従って決められた次回実行予定日を起点日として扱い，新たに次回実行予定日を算出したい場合に定義するスケジュールのことです。

起算猶予日数

起算後の次回実行予定日が休業日の場合に，実行予定日を探す期間を日数で定義したもののことです。

基準時刻

JP1/AJS3を運用するときの，日付の境となる時刻です。

例えば，基準時刻を「8時」と設定すると，7時59分までは前日扱いとなります。

基準日

カレンダー情報で，月の開始日として指定した日のことです。

起動条件

特定の事象を契機としてジョブネットを実行させる場合に，どのような条件が成立したときにジョブネットを実行させるか定義したもののことです。

起動条件付きジョブネット

起動条件（.CONDITION）が設定されているジョブネットのことです。

キュー

実行登録されたジョブを一時的にためておくところです。ジョブは，登録された順番でキューに並び，そのキューに接続されているエージェントに対して順次転送され，実行されます。

大量のジョブが同時に実行されシステムの性能が低下しないよう，キューは，エージェントで同時に実行するジョブの数を制御します。

キューイングジョブ

キューへジョブを直接登録して実行依頼する形態のジョブです。

休業日

ジョブネットを実行しない日です。ただし，休業日振り替え実行が定義されている場合はジョブネットを実行します。

キューレスジョブ

キューを使わないで，マネージャーから直接エージェントへ送られて実行されるジョブです。ジョブ実行制御でのジョブの管理を省略し，処理を簡略化しているため通常のジョブに比べて処理性能が向上し，一定の時間により多くのジョブを実行できます。ただし，実行エージェントや実行エージェントグループを使用できないなど，ジョブ実行制御の機能については使用できません。

ジョブネットに定義するPCジョブおよびUNIXジョブの実行先サービスに［キューレス］を設定することで，キューレスジョブとして定義できます。

なお，このマニュアルでは特に断り書きがないかぎり，実行先サービスに［標準］を設定したジョブについて説明しているものとします。

キューレスジョブ実行環境

キューレスジョブ実行環境は，JP1/AJS3のマネージャー（スケジューラーサービスとキューレスファイル転送サービス）と，キューレスエージェント（キューレスエージェントサービス）の実行環境で構成されます。キューレスジョブの実行は，キューレスジョブ実行環境の環境設定パラメーターで管理されます。

なお，キューレスジョブ実行環境は，環境設定パラメーターを設定する前にajsqlsetupコマンドでセットアップしておく必要があります。

強制終了

実行中のユニットを強制終了します。

ルートジョブネットを強制終了した場合，実行中のジョブをすべて強制終了し，ジョブネットを中断します。

組み込みDB

JP1/AJS3の標準データベースです。信頼性などが要求されるシステムや，扱う情報量が多い大規模なシステムに適したデータベースです。

組み込みDB管理者（DB管理者）

組み込みDBで，各種権限の付与および取り消しを行う権限を持っているユーザー（DBA権限所持ユーザー）を示します。

組み込みDBの内部で管理されているユーザーです。

組み込みDBサービス

Windows上での組み込みDB使用環境を提供するサービスです。組み込みDBを使用するには，このサービスを開始する必要があります。サービス名称は「JP1/AJS3 Database セットアップ識別子」です。

組み込みDBシステム管理者

組み込みDB運用ディレクトリおよび組み込みDBファイルシステム領域（データ領域，システム領域）の所有者であり，組み込みDBの各コマンドを実行できるユーザーを示します。

OS上で管理されているユーザーです。

組み込みDB操作コマンド

ajsembdbで始まる名称のコマンドの総称です。

クラスタシステム

クラスタシステムとは，複数のサーバシステムを連携して一つのシステムとして運用するシステムで，障害が発生しても業務を継続できるようにすることを目的としています。業務を実行中のサーバ（実行系）で障害が発生すると，待機していた別のサーバ（待機系）が業務の処理を引き継ぎます。実行「系」から待機「系」へ業務を切り替えるので，「系切り替えシステム」とも呼びます。

なお，クラスタシステムという用語には，並列処理による負荷分散機能という意味もありますが，このマニュアルでは，系を切り替えて業務の中断を防ぐ機能のことだけを指します。

計画実行登録

スケジュール定義に基づいてジョブネットを起動し，処理を開始する場合の実行登録方法です。

系切り替えシステム

クラスタシステムを参照してください。

警告終了

ジョブネットに定義した処理の一部が正しく実行されないままジョブネットを終了することです。ジョブネットは中断されないで，最後まで実行されます。

発生した障害が，ジョブネットを中断するほど重大でない場合に，この終了方法にします。

警告終了しきい値

ジョブが警告終了したかを判断するための値です。

件名

メール中のSubject:に記述される文字列です。JP1/AJS3では，件名にASCII文字列以外も設定できますが，接続しているメールシステムによってはASCII文字列以外を扱えない場合もあります。

後続ジョブ

あるジョブ，またはジョブネットの直後に実行するジョブのことです。

後続ジョブネット

あるジョブ，またはジョブネットの直後に実行するジョブネットのことです。

互換用ISAM構成

JP1/AJS3の情報管理にISAMデータベースだけを使用する構成のことです。

Version 8以前のJP1/AJS2からの移行用の構成であり，ディスクやメモリーのなどのリソースを旧バージョンと同程度に抑えることができます。ただし，Version 9以降での新機能については，一部の機能しか使用できません。

（サ行）

サスペンド

ルートジョブネット，およびルートジョブネットの下位にあるユニットの実行を抑止することです。

実行登録中のルートジョブネットの下位にある定義を変更するときに，定義処理と実行制御処理のすれ違いなどの誤動作を防止するために，ルートジョブネットをサスペンドする必要があります。ルートジョブネットをサスペンドすることで，実行制御処理と同期を取って定義を変更できます。

サブミット

ジョブの実行を依頼することです。

サブミットジョブ

jpqjobsubコマンドを使用して登録する標準ジョブのことです。

なお，マニュアル内でQUEUEジョブとサブミットジョブを明示的に区別して記載していない場合は，サブミットジョブにQUEUEジョブを含みます。

しきい値

ジョブの終了状態を判断するための値です。ジョブには，異常終了しきい値と警告終了しきい値を定義できます。

実行ID

最上位ジョブネットの実行予定の一つに対して一つ割り振られる番号のことです。

実行エージェント

ジョブやジョブネットの実行先となるエージェントホストの論理的な名称です。マネージャーに定義したエージェント情報に従って，ジョブやジョブネットに指定した実行エージェントとエージェントホストの物理ホスト名がマッピングされ，ジョブやジョブネットが実行先のエージェントホストに配信されます。

実行エージェントグループ

実行エージェントをグルーピングして負荷分散を実現させます。グルーピングする実行エージェントに優先順位を付けておくことで，ジョブを配信するエージェントホストを決定し，ジョブを配信します。

実行エージェント制限

管理者が許可しない実行エージェントでのジョブ実行を抑止する機能です。ユニットごとに，ジョブの実行を許可する実行エージェントを設定できます。

実行エージェントプロファイルが有効になっている場合，実行エージェントが許可されているかどうかを，次のタイミングで確認します。

JP1/AJS3 - Viewでのユニット定義時

ajschkdefコマンドでの事前チェック時

ジョブ実行時

自動リトライ

ジョブに定義した実行ファイルが異常終了した場合に，ジョブを自動でリトライする機能です。自動リトライによってジョブを実行することで，一時的なエラーを回復できることがあります。これによって，実行ファイルに一時的なエラーが発生しても業務を継続できます。

従属ジョブ

判定ジョブの判定結果が真のときに実行するジョブのことです。

従属ジョブネット

判定ジョブの判定結果が真のときに実行するジョブネットのことです。

ジョブ

コマンド，シェルスクリプト，Windows実行ファイルなどの集まりです。

ジョブグループ

複数の業務を分類して管理するためのフォルダです。

ジョブ実行環境

ジョブ実行環境は，JP1/AJS3のマネージャーとエージェントから構成されます。

マネージャーのジョブ実行環境では，実行エージェントの定義情報（ジョブの実行多重度，受付配信制限の状態など），ジョブの配信方法，およびジョブの実行結果などを管理します。

エージェントのジョブ実行環境では，主にジョブの実行方法を管理します。

これらのジョブ実行環境は，データベースや環境設定パラメーターを使用して管理します。

QUEUEジョブ，サブミットジョブを使用する場合は，QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境としてISAMのデータベースと環境設定パラメーターを使用します。

なお，キューレスジョブの場合は，キューレスジョブ実行環境で管理します。

ジョブ実行多重度

同時に実行できるジョブの数のことです。

ジョブネット

実行順序を関連づけたジョブの集まりです。ジョブネットを実行すると，ジョブネット中のジョブが実行順序に従って自動的に実行されます。

ジョブネットエディタウィンドウ

ジョブネットを新規に作成したり，作成済みのジョブネットを編集したりするウィンドウのことです。

ジョブネットコネクタ

ルートジョブネットの実行順序を制御するためのユニットです。対象のルートジョブネットと接続関係を持ち，その終了や開始を待ち合わせます。

ジョブネットモニタウィンドウ

ジョブネットやジョブの実行状況や実行の詳細結果を表示したり，ジョブネットやジョブを操作したりするウィンドウです。

ジョブネットワーク要素

「ユニット」を参照してください。

処理サイクル

ジョブネットの実行開始日から，次の実行開始日までの間隔のことです。処理サイクルを定義しておくと，定期的にジョブネットを実行できます。

資料採取ツール

JP1が提供している，トラブルの要因調査のために必要なログ情報などの資料を一括採取するツールです。

トラブルの要因には，JP1/AJS3の問題のほかに，OS，ユーザープログラム，オペレーションミスなどが考えられます。資料採取ツールは，JP1/AJS3のログ以外にも，OSのログなどを同時に採取します。

スケジューラーサービス

ジョブネットを実行するスケジュールを管理し，スケジュールに従って，処理を実行します。スケジューラーサービスは，スケジューラーサービス名と同じ名称のルートジョブグループ配下のユニットを管理します。

スケジューラーサービスは，一つのマネージャーで複数起動できます。スケジューラーサービスを複数起動すると，スケジューラーサービスごとにルートジョブグループを管理できるようになります。例えば，スケジューラーサービスを業務ごとに分けて起動すると，それぞれのスケジューラーサービスが，他スケジューラーサービスの影響を受けることなく，独立して業務（ジョブネットおよびジョブ）を並行実行できます。

スケジュールルール

ジョブネットの実行開始日時や処理サイクルなどの情報です。一つのジョブネットに144個までスケジュールルールを定義できます。

正常終了

ジョブネットの正常終了は，ジョブネットに定義した処理がすべて正しく実行されて，ジョブネットが終了することです。

ジョブの正常終了は，ジョブが正しく実行されて終了することです。

先行ジョブ

あるジョブ，またはジョブネットの直前に実行されるジョブのことです。

先行ジョブネット

あるジョブ，またはジョブネットの直前に実行されるジョブネットのことです。

相関識別子

ユーザーが任意の目的で使用できるメッセージ中の項目です。メッセージ識別子と同じように，メッセージを識別するために使用します。相関識別子は，送信元が設定した文字コードで格納されています。

相互関係

送受信するメッセージを識別するために使用する情報です。相互関係は，送信元が設定した文字コードで受信されます。

即時実行登録

実行登録と同時にジョブネットを起動し，処理を開始する場合の実行登録方法です。

（タ行）

退避ファイル

JP1/AJS3で定義したユニットを格納したファイルです。

退避ボックス

退避ファイルを格納するためのディレクトリまたはフォルダです。

中継エージェント

フレキシブルジョブの実行要求を中継するエージェントです。中継エージェントで中継された実行要求は，宛先エージェントで実行されます。

中継エージェントを利用することで，オンプレミス環境で定義したジョブをクラウド環境で実行できるようになります。

ディザスター・リカバリー

ディザスター・リカバリーとは，大規模災害などによってシステムが停止した場合などの不測の事態に備える措置をいいます。

JP1/AJS3が対応するディザスター・リカバリーでは，JP1/AJS3が使用する共有ディスクに格納されている情報を遠隔地の別拠点に用意したシステムの共有ディスクにコピーしておき，災害発生などによってシステムが停止した場合に，別拠点に用意していたシステムに運用を切り替えて業務を再開することができます。共有ディスク間のコピーには，ハードウェアが持つディスクのコピー・ミラーリング機能を使用します。

デイリースケジュールウィンドウ

1日ごとの実行予定，実行状況，および実行結果を表示するためのウィンドウです。

デフォルトキュー

ジョブを実行するために，エージェントホストと対で作成するキューです。このキューは必ず作成しておく必要があります。

ジョブを実行する際，ジョブのサブミット先や実行先としてエージェントホスト名を指定すると，ジョブはそのエージェントホストのデフォルトキューにサブミットされます。

（ナ行）

ネストジョブネット

ジョブネット中に定義したジョブネットです。

（ハ行）

排他実行リソース

複数のジョブの同時実行を抑止したい場合に，それぞれのジョブで同じリソース名（排他実行リソース名）を指定しておき，同時実行を抑止することです。

判定ジョブ

指定された条件を判定し，判定結果が真であれば，従属ユニットを実行するジョブです。

判定値

ジョブが正常終了したか異常終了したかを判断するための値です。

引き継ぎ情報

実行登録時にマクロ変数に指定した値や，マクロ変数に設定された実際のイベントID，イベント発行年月日など，後続ジョブに引き継ぐ情報（値）です。

引き継ぎ情報名

イベントジョブで受信するイベント情報を示す変数名です。

変数名には，「EVID（イベントID）」，「EVDATE（イベント発行年月日）」などがあります。イベントジョブの定義時に変数名を指定します。

標準構成

JP1/AJS3の情報管理に組み込みDBを使用する構成のことです。

特に断りがないかぎり，マニュアルではこの構成で構築されているものとして説明しています。

なお，QUEUEジョブやサブミットジョブを使用する場合は，一部ISAMデータベースも使用します。

物理ホスト

クラスタシステムを構成する各サーバに固有な環境のことです。物理ホストの環境は，系切り替え時にも他サーバに引き継がれません。

プランニンググループ

複数のルートジョブネットを計画的に切り替えて実行するためのユニットです。プランニンググループの直下に異なる定義内容のルートジョブネットを複数作成し，それぞれに異なったスケジュールを定義することで，指定したスケジュールに従って自動的にジョブネットを切り替えて実行できます。

振り替え

スケジュールに従って決められた次回実行予定日が休業日だった場合に，ほかの日にジョブネットを実行させることです。

振り替え猶予日数

振り替え日が休業日の場合に，振り替え日を探す期間を日数で定義したもののことです。

フレキシブルジョブ

標準ジョブの一つで，マネージャーホストが直接管理していないエージェントホストで処理を実行させることができるジョブです。

ロードバランサーで処理を分散する環境でもジョブを実行できるため，クラウド環境（オートスケール環境）の実行エージェントで処理を実行させる場合などに使用できます。

閉塞状態

障害の発生などによってジョブネットが開始または終了できないで，実行状況や次回実行予定が確認できない状態になっていることです。この場合，実行登録を解除して，登録し直す必要があります。

（マ行）

マクロ変数

ジョブ実行時に情報を引き継ぐために使用する変数です。

ユニット定義時に，マクロ変数名と引き継ぎ情報（イベントジョブの場合は引き継ぎ情報名）を指定します。後続ジョブにマクロ変数名を指定すると，ジョブ実行時にマクロ変数を使用できます。

マクロ変数名

「?AJS2xxxxx?」という形式の，マクロ変数の名称です。ユニット定義時にマクロ変数名を指定すると，先行ジョブで設定されたマクロ変数を使用してジョブを実行できます。

待ち合わせ条件

異なるジョブネット間のユニット同士の実行順序を制御するために，ユニットに設定する条件です。待ち合わせ条件を設定したユニットは，待ち合わせ条件で指定したユニットの実行終了を待ち合わせてから，実行を開始します。

待ち合わせ条件付きユニット

待ち合わせ条件を設定したユニットのことです。待ち合わせ対象ユニットの実行終了後に実行を開始します。

待ち合わせ対象ユニット

待ち合わせ条件で指定するユニットのことです。待ち合わせ対象ユニットが実行終了すると，待ち合わせ条件付きユニットが実行を開始します。

マネージャージョブグループ

JP1/AJS3 - Managerから，別のJP1/AJS3 - Managerの業務を監視するためのジョブグループです。

マネージャージョブネット

JP1/AJS3 - Managerから，別のJP1/AJS3 - Managerの業務を監視するためのジョブネットです。

マネージャーホスト

マネージャーホストは，ジョブネットの定義情報やスケジュール情報をデータベースで管理し，ジョブの実行をエージェントホストに依頼して実行させます。マネージャーホストには，JP1/AJS3 - Managerをインストールします。

マネージャーホストでは，定義されたスケジュール情報を基に，ジョブネットの実行予定が作成されます。実行開始時刻になると，マネージャーホストは，ジョブとして定義された実行ファイルを起動して，ジョブ定義情報をエージェントホストに転送し，エージェントホストにジョブを実行させます。実行が終わると，エージェントホストでのジョブの実行結果を受け取り，データベースに反映します。その反映された情報を基に，後続ジョブを実行したり，次回の実行予定を作成したりします。

マンスリースケジュールウィンドウ

1か月ごとの実行予定や実行結果を表示するためのウィンドウです。

メール受信パラメーターファイル

ユーザーが設定したメール受信監視パラメーターを記録したファイルです。拡張子は，「.prm」です。このファイルは，ユーザーがメール受信イベントジョブを定義したときに自動的に作成されます。

メール送信パラメーターファイル

ユーザーが設定したメール送信パラメーターを記録したファイルです。拡張子は，「.prm」です。このファイルは，ユーザーがメール送信アクションジョブを定義したときに自動的に作成されます。

メールフィルターアプリケーション

メールの形式を変換するためのプログラムまたはシェルスクリプトです。

メール連携でRFC822形式以外のメールを使うには，文字コードを変換するためのメールフィルターアプリケーションが必要です。

メッセージキュー

アプリケーションプログラムからのメッセージを登録しておくファイルのことです。メッセージキューマネージャーによって管理されます。メッセージキューには，受信したメッセージを格納する入力キューと，他システムへ送信するメッセージを格納する出力キューがあります。また，入力キューと出力キューは同一キューを使用することもできます。

メッセージキューイング機能

メッセージキューマネージャーの機能で，アプリケーションプログラム間のメッセージ送受信をメッセージキューと呼ばれるキューを使用して処理することです。アプリケーションプログラムは，メッセージキューに対して送信または受信の処理をします。メッセージがメッセージキューに登録されたあとは，メッセージキューマネージャーがメッセージの処理をするためアプリケーションプログラムの負荷が軽くなります。また，相手側プログラムが受信したことを自アプリケーション側で待つ必要がないため，プログラム間の非同期処理を実行できます。

メッセージ識別子

MQSeriesのメッセージ記述子という情報の中の1項目です。メッセージ識別子は，送信元が設定した文字コードで格納されています。メッセージ識別子は，メッセージを特定するためのメッセージIDなどを設定しておくところとして利用されます。

（ヤ行）

ユーザー共通プロファイル

JP1ユーザーが共通に使用できるように，JP1/AJS3 - Viewの環境設定情報を保存したファイルです。管理者は，ユーザー共通プロファイルをJP1/AJS3 - Managerに保存しておき，必要に応じて，JP1ユーザーがこのファイルをダウンロードすることで，JP1/AJS3 - Viewの環境をJP1ユーザー間で共通の設定にできます。

多くのJP1ユーザーに同じ環境でJP1/AJS3 - Viewを使わせたい場合に役に立ちます。

ユニット

JP1/AJS3で自動化する業務を構成する一つ一つの要素（ジョブグループ，ジョブネット，ジョブなど）です。

ユニットID

一つのユニットに対して一つ割り振られる番号です。

ユニット定義パラメーターファイル

ユニット定義パラメーターを格納したテキストファイルです。コマンドでユニットを定義する場合の入力情報になります。

予定情報ファイル

予定情報パラメーターを格納したテキストファイルです。コマンドでジョブネットを確定実行登録する場合の入力情報になります。

（ラ行）

リカバリージョブ

先行するジョブ，またはジョブネットが異常終了したときに実行されるジョブです。

リカバリージョブネット

先行するジョブ，またはジョブネットが異常終了したときに実行されるジョブネットです。

リストファイル

送受信したメールの内容の抜粋をリスト形式で記録したファイルです。

論理ホスト

クラスタシステムでの運用時にJP1の実行環境となる論理上のサーバのことです。障害の発生時には，論理ホスト単位で系が切り替わります。

論理ホストは専用のIPアドレスを持ち，系切り替え時にはそのIPアドレスを引き継いで動作します。そのため，障害で物理的なサーバが切り替わった場合も，クライアントからは同じIPアドレスでアクセスでき，一つのサーバが常に動作しているように見えます。

索引

数字

09-00の変更内容[1]

09-10の変更内容[1]

09-50の変更内容[1]

10-00の変更内容[1]

10-10の変更内容[1]

10-50の変更内容[1]

11-00の変更内容[1]

11-10の変更内容[1]

11-50の変更内容[1]

1階層に何千個ものルートジョブネットを定義する場合[1]

48時間制に変更した場合のスケジュール見直し[1]

A

AJSPATH[1]

AJS管理者[1]

D

DB管理者[1]

H

HITSENSER Data Mart Server[1]

HP NNM[1]

HTTP接続ジョブ[1]、[2]

HTTP接続ジョブで使用するファイル[1]

I

ISAMデータベース[1]

J

JP1_AJS_Admin[1]

JP1_AJS_Editor[1]

JP1_AJS_Guest[1]

JP1_AJS_Manager[1]

JP1_AJS_Operator[1]

JP1_JPQ_Admin[1]、[2]

JP1_JPQ_Operator[1]、[2]

JP1_JPQ_User[1]、[2]

JP1/AJS3 for Enterprise Applications[1]

JP1/AJS3が発行するイベントやメッセージを監視する[1]

JP1/AJS3によって終了コードが設定される条件とその終了コード[1]

JP1/AJS3の設計作業の流れ[1]

JP1/AJS3 - Agent Minimal Edition[1]

JP1/AJS3 - Definition Assistant[1]

JP1/AJS3 - Print Option[1]

JP1/AJS3 - SOA Option[1]

JP1/AJS3 - Software Development Kit[1]

JP1/AJS3 - Web Operation Assistant[1]

JP1/Base[1]

JP1/Baseのイベントログトラップ機能[1]

JP1/Baseのログファイルトラップ機能[1]

JP1/Cm2[1]

JP1/Cm2状態通知ジョブ実行時の戻り値一覧[1]

JP1/Cm2状態通知ジョブの注意事項[1]

JP1/DH - AJE[1]

JP1/FTP[1]

JP1/IM[1]

JP1/NETM/DM[1]

JP1/NQSEXEC[1]

JP1/OJE for Midrange Computer[1]

JP1/OJE for VOS1[1]

JP1/OJE for VOS3[1]

JP1/OJE for VOSK[1]

JP1/PFM[1]

JP1/Power Monitor[1]

JP1/Script[1]

JP1イベント[1]

JP1イベント受信監視ジョブ[1]

JP1イベント受信監視ジョブ定義時の注意事項[1]

JP1イベント受信監視ジョブの注意事項[1]

JP1イベント送信ジョブ[1]

JP1イベント送信ジョブ実行時の戻り値一覧[1]

JP1イベント送信ジョブの注意事項[1]

JP1権限レベル[1]、[2]

JP1権限レベルの検討[1]

JP1資源グループ[1]、[2]

JP1資源グループの検討[1]

JP1ユーザー[1]

JP1ユーザーの登録[1]

M

MAPI[1]

MIME[1]

MQSeries[1]

MQ文字列[1]

MSMQ[1]

MSMQ送信ジョブ実行時の戻り値一覧[1]

O

ORジョブ[1]

Q

QUEUEジョブ，サブミットジョブ実行環境で使用するコマンドの実行・操作時のアクセス権限[1]

S

「SEQ2」を選択した場合に取得メッセージが消失する例としない例[1]

SMTP[1]

SUP[1]

T

TP1/LiNK[1]

TP1/Message Queue[1]

TP1/Server Base[1]

W

Web Consoleサーバ[1]

Web GUI[1]

Windows Messaging機能[1]

Windowsイベントログ監視ジョブ[1]

Windowsイベントログ監視ジョブの注意事項[1]

あ

アクションジョブ[1]

アクションジョブを実行したときの戻り値[1]

アクセス権限の検討[1]

アクセス権を設定する範囲についての検討[1]

宛先エージェント[1]

い

異常終了[1]

異常終了しきい値[1]

一斉実行[1]、[2]

一斉配信エージェント[1]、[2]

イベント[1]

イベント情報の引き継ぎ[1]

イベントジョブ[1]、[2]

イベントジョブ実行時の戻り値一覧[1]

イベントジョブの打ち切り時間[1]

イベントジョブの監視対象[1]、[2]

イベントジョブの受信情報の引き継ぎ[1]

イベントジョブの引き継ぎ情報一覧[1]

イベントの検索[1]

イベントの到達確認[1]

う

打ち切り時間[1]

運用日[1]

え

エージェント管理情報操作時のアクセス権限[1]

エージェントホスト[1]

か

拡張子による監視対象ファイルの検知の有無[1]

確定実行登録[1]

確定スケジュール[1]

各バージョンの変更内容[1]

カスタムジョブ[1]

仮想マシン[1]

カレンダー情報[1]

カレンダーの適用例[1]

環境設定パラメーター[1]

環境設定ファイル[1]

監視開始オプション[1]

監視開始オプションを設定した場合のオプションの基本動作例[1]

監視状態の引き継ぎ条件[1]

監視する事象[1]

監視ファイル名の指定例[1]

き

起算スケジュール[1]、[2]

起算猶予日数[1]

基準時刻[1]

基準日[1]

起動条件[1]

起動条件中の監視対象ファイル名を指定したファイル監視ジョブ[1]

起動条件中の監視対象ファイル名を「*（ワイルドカード）」で指定したファイル監視ジョブ[1]

起動条件付きジョブネット[1]

起動条件の検討[1]

キュー[1]

キューイングジョブ[1]

休業日[1]

キューレスジョブ[1]

キューレスジョブ実行環境[1]

強制終了[1]

業務設計の概要[1]

業務の自動化検討時のヒント[1]

業務の自動化のための検討項目[1]

業務の自動化を実現するJP1/AJS3の機能[1]

く

組み込みDB[1]

組み込みDB管理者[1]

組み込みDBサービス[1]

組み込みDBシステム管理者[1]

組み込みDB操作コマンド[1]

クラスタシステム[1]

グローバルマクロ変数[1]

け

計画実行登録[1]

系切り替えシステム[1]

警告終了[1]

警告終了しきい値[1]

件名[1]

こ

後続ジョブ[1]

後続ジョブネット[1]

互換用ISAM構成[1]

さ

サイクルジョブ定義[1]

サスペンド[1]

サブミット[1]

サブミットジョブ[1]

し

時間経過の監視[1]

しきい値[1]

実行ID[1]

実行エージェント[1]

実行エージェントグループ[1]

実行エージェント制限[1]

実行間隔制御ジョブ[1]

実行間隔制御ジョブの注意事項[1]

実行前のイベント検索[1]

実行ユーザー[1]

実行ユーザー固定機能[1]

自動リトライ[1]、[2]

従属ジョブ[1]

従属ジョブネット[1]

従属ユニットの再実行方法[1]

受信ヘッダー格納ファイル[1]

受信ボディ格納ファイル[1]

上位ユニット属性継承機能[1]

状態引き継ぎオプションを設定した場合の動作例[1]

ジョブ[1]

ジョブグループ[1]

ジョブ実行環境[1]

ジョブ実行多重度[1]

ジョブネット[1]

ジョブネットエディタウィンドウ[1]

ジョブネットコネクタ[1]、[2]

ジョブネット中の監視対象ファイル名を指定したファイル監視ジョブ[1]

ジョブネット中の監視対象ファイル名を「*（ワイルドカード）」で指定したファイル監視ジョブ[1]

ジョブネット定義・実行時のアクセス権限[1]

ジョブネットへのアクセス権の検討[1]

ジョブネットへのアクセス権を検討する流れ[1]

ジョブネットモニタウィンドウ[1]

ジョブネットワーク要素[1]

ジョブの異常終了時に自動でリトライする[1]

ジョブの終了コードを確認する[1]

所有者権限[1]

処理サイクル[1]

資料採取ツール[1]

す

スケジューラーサービス[1]

スケジュールに関する検討項目[1]

スケジュールルール[1]

ステータス格納ファイル[1]

せ

正規表現[1]

正常終了[1]

セカンダリー認証サーバ[1]

設計の流れ[1]

接続設定ファイル[1]

先行ジョブ[1]

先行ジョブネット[1]

そ

相関識別子[1]

相互関係[1]

総称名[1]

送信情報ファイル[1]

即時実行登録[1]

た

対応づけるユーザーの検討[1]

退避ファイル[1]

退避ボックス[1]

ち

中継エージェント[1]

て

ディザスター・リカバリー[1]

デイリースケジュールウィンドウ[1]

デフォルトキュー[1]

と

登録するユーザーの検討[1]

ね

ネストジョブネット[1]

は

排他実行リソース[1]

判定ジョブ[1]、[2]

判定ジョブの使用例[1]

判定値[1]

ひ

引き継ぎ情報[1]

引き継ぎ情報設定ジョブ[1]

引き継ぎ情報定義時の注意事項[1]

引き継ぎ情報名[1]

標準構成[1]

標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルの注意事項[1]

標準ジョブ[1]

ふ

ファイル監視ジョブ[1]

ファイル監視ジョブ定義時の注意事項[1]

ファイル監視ジョブで監視する事象[1]

ファイル監視ジョブのオプション[1]

ファイル監視ジョブの監視条件[1]

ファイル監視ジョブの状態引き継ぎオプション[1]

ファイル監視ジョブの注意事項[1]

ファイルの有無による判定ジョブの使用例[1]

ファイル名の指定方法[1]

負荷を分散した処理[1]

物理ホスト[1]

プライマリー認証サーバ[1]

プランニンググループ[1]

振り替え[1]

振り替え猶予日数[1]

フレキシブルジョブ[1]、[2]、[3]

へ

閉塞状態[1]

ほ

保存世代数[1]

保存世代数と性能との関係[1]

本番運用前のJP1/AJS3定義内容のチェック[1]

ま

マクロ変数[1]、[2]

マクロ変数名[1]

待ち合わせ条件[1]、[2]、[3]

待ち合わせ条件付きユニット[1]、[2]

待ち合わせ状態[1]

待ち合わせ対象ユニット[1]、[2]

マネージャージョブグループ[1]

マネージャージョブネット[1]

マネージャーホスト[1]

マンスリースケジュールウィンドウ[1]

め

メール受信監視ジョブの注意事項[1]

メール受信パラメーターファイル[1]

メール送信ジョブ実行時の戻り値一覧（UNIX）[1]

メール送信ジョブ実行時の戻り値一覧（Windows）[1]

メール送信ジョブの注意事項[1]

メール送信パラメーターファイル[1]

メールフィルターアプリケーション[1]

メッセージキュー[1]

メッセージキューイング機能[1]

メッセージキュー送信ジョブ実行時の戻り値一覧（UNIX）[1]

メッセージキュー送信ジョブ実行時の戻り値一覧（Windows）[1]

メッセージ識別子[1]

も

戻り値一覧[1]

ゆ

ユーザー共通プロファイル[1]

ユーザーマッピング[1]

ユーザーマッピングを使用したジョブ実行の概要[1]

ユニット[1]

ユニットID[1]

ユニット属性プロファイル[1]、[2]

ユニット定義パラメーターファイル[1]

よ

予定情報ファイル[1]

り

リカバリージョブ[1]、[2]

リカバリージョブネット[1]、[2]

リカバリーユニット定義時の注意事項[1]

リストファイル[1]

リターンコードによる判定ジョブの使用例[1]

リトライ開始日時[1]

リトライ実行[1]

リトライ実行回数[1]

リトライ状態[1]

リトライ情報[1]

リトライ設定[1]

リトライ中[1]

リトライ登録日時[1]

リモート電源制御ジョブ実行時の戻り値一覧[1]

リモート電源制御ジョブの注意事項[1]

る

ルートジョブネットの実行登録数に関する注意事項[1]

ろ

ローカル電源制御ジョブ実行時の戻り値一覧[1]

ローカル電源制御ジョブの注意事項[1]

ログファイル監視ジョブ[1]

ログファイル監視ジョブの注意事項[1]

ログファイル監視ジョブの動作の概要[1]

論理ホスト[1]