JP1 Version 11　JP1/Network Element Manager Ciscoシリーズ機器編

解説・文法・操作書

3021-3-A82

前書き

対象製品

P-2942-8CB4 JP1/Network Element Manager for Cisco 11-00（適用OS：Windows Server 2008 R2，Windows Server 2012）

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，JP1は，（株）日立製作所の商標または登録商標です。

Ciscoは，Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft，Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

発行

2016年1月　3021-3-A82

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2016, Hitachi, Ltd.

All Rights Reserved. Copyright (C) 2016, Hitachi Systems, Ltd.

はじめに

このマニュアルは，Cisco Systems社ルーターおよびスイッチを管理するJP1/Network Element Manager for Ciscoについて説明したものです。

対象読者

Cisco Systems社ルーターおよびスイッチを使用してネットワークを管理する方，および運用する方を対象としています。マニュアル「JP1/SNMP System Observer」の内容を理解していることを前提としています。

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章から構成されています。

第１章　概要

Network Element Manager for Ciscoの主な機能の概要について説明しています。

第２章　パネル操作

Network Element Manager for Ciscoの管理対象機器とパネルの表示内容について説明しています。

第３章　リソース情報

Network Element Manager for Ciscoで収集できるリソース，およびリソースで取得するMIBオブジェクトについて説明しています。

第４章　カスタマイズ

Network Element Manager for Ciscoでのカスタマイズの対象，方法，およびリソースについて説明しています。

第５章　メッセージ

Network Element Manager for Ciscoが出力するメッセージについて説明しています。

関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

JP1 Version 11 JP1/SNMP System Observer（3021-3-A77）

このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，日立製品およびその他の製品の名称を省略して表記しています。次に，製品の正式名称と，このマニュアルでの表記を示します。

正式名称

このマニュアルでの表記

Cisco Systems社ルーター

Ciscoルーター

Cisco製品

Cisco Systems社スイッチ

Ciscoスイッチ

JP1/Network Element Manager for Cisco

Network Element Manager for Cisco

JP1/Network Node Manager i

JP1/NNMi

JP1/Network Node Manager i Advanced

HP Network Node Manager i

HP NNMi

HP Network Node Manager i Advanced

JP1/SNMP System Observer

SSO

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard

Windows Server 2008 R2

Windows

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard

Windows Server 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter

JP1/Network Element Manager for XXXの総称として，Network Element Managerと表記します。

このマニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用する記号を次に示します。

記号

意味

［　］

メニュー項目や，プッシュボタンを表します。選択するには，マウスを使用します。

メニュー項目の場合は，キーボードからも選択できます。

［　］−［　］

メニュー項目を連続して選択することを表します。

＜　＞

文字キーやPFキーを表します。

メッセージで使用する記号を次に示します。

記号

意味

｜（ストローク）

複数の項目に対して，項目間の区切りを示し，「または」の意味を示します。

（例）「A｜B｜C」

これは「A，B，またはC」を示します。

［　］

この記号で囲まれている項目は省略できます。

（例）A ［-B］ ［-C］

これは，「A」「A -B」「A -C」「A -B -C」の4とおりの指定方法があることを示します。

｛　｝

この記号で囲まれている複数の項目の中から，一組の項目を必ず選択することを示します。項目と項目の間の区切りは「｜」で示します。

（例）｛A｜B｜C｝

これは，「A，BまたはCのどれかを必ず指定する」ことを示します。

コマンドの文法で使用する記号を次に示します。

記号

意味

［　］

この記号で囲まれている項目は省略できます。

（例）A ［-B］ ［-C］

これは，「A」「A -B」「A -C」「A -B -C」の4とおりの指定方法があることを示します。

KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

1　概要

Network Element Manager for Ciscoの機能の概要について説明します。

1.1　Network Element Manager for Ciscoの機能

Network Element Manager for Ciscoは，CiscoルーターおよびCiscoスイッチのCisco機器を管理します。

Network Element Manager for Ciscoの機能を次に示します。

パネル操作機能

Cisco機器の表面パネルをイメージしたウィンドウを表示します。メニューを選択することで，個々の機器の状態監視や操作ができます。

リソース管理機能

Network Element Manager for Ciscoは，SSOにCisco機器のリソースを収集する機能を追加します。これで，SSOでCisco機器のリソースを収集できるようになります。

リソース管理は，SSOの機能を使用します。リソース管理機能については，マニュアル「JP1/SNMP System Observer」を参照してください。

1.1.1　パネル操作

Cisco機器のパネルをイメージしたウィンドウを表示します。メニューを選択することで，個々の機器の状態監視や操作ができます。

ポートごとの状態表示

ポートが使用中かどうか，利用できるかどうかなどを，視覚的に表示します。

機器の状態表示

障害状態を表示します。

機器全体，ポートごとのMIB値の表示

機器固有の管理情報のうち，機器の運用管理に有用な情報を表示します。

2　パネル操作

Network Element Manager for Ciscoの管理対象機器とパネルの表示内容を説明します。

2.1　管理対象機器

2.1.1　Ciscoルーターの管理対象機器

Ciscoルーターのパネル操作の管理対象機器を次に示します。

Cisco 1720

Cisco 2611，Cisco 2611XM，Cisco 2651XM（2600/2600XMシリーズ）

Cisco 3620，Cisco 3640，Cisco 3660（3600シリーズ）

2.1.2　Ciscoスイッチの管理対象機器

Ciscoスイッチのパネル操作の管理対象機器を次に示します。

Cisco 2924XL

Cisco 2948G-L3

Cisco 2950-12，Cisco 2950-24，Cisco 2950T-24

Cisco 2950G-12，Cisco 2950G-24，Cisco 2950G-48

Cisco 2955T-12

Cisco 2960-24TT，Cisco 2960-24TC，Cisco 2960-48TT

Cisco 2960G-8TC，Cisco 2960G-24TC

Cisco 2970G-24T

Cisco 3550-12G，Cisco 3550-12T，Cisco 3550-24，Cisco 3550-48

Cisco 3560-24TS

Cisco 3750G-24T，Cisco 3750G-24TS，Cisco 3750G-48TS

2.2　起動と停止

2.2.1　起動

パネル操作画面はパネル表示コマンドで起動します。

パネル表示コマンドは，以下のフォルダに格納されています。

　＜NEMインストールフォルダ＞¥bin

パネル表示コマンドの形式を以下に示します。

形式　

show_panel ホスト名称 [-v1|-v2c] [-timeout タイムアウト間隔]

[-retry 再試行回数] [-community コミュニティ名称]

[-port ポート番号]

オプション

同一オプションを複数回指定した場合は最後の指定が有効になります。オプションと値の間の空白はなくても動作します。

-v1|-v2c

SNMPのバージョンを指定します。-v1と-v2cを同時に指定した場合は，-v2cが有効となります。

-timeout

タイムアウト間隔を0.1秒単位で指定します。この値を指定しないと，ホスト名@timeOutIntervalまたはtimeOutIntervalリソース値が有効になります。また，パネル操作画面の[タイムアウト間隔]メニューで指定が可能です。

-retry

再試行回数を指定します。この値を指定しないと，ホスト名@retryCountまたはretryCountリソース値が有効となります。

-community

Get用コミュニティ名称を指定します。この値を指定しないと，ホスト名@communityNameForGetまたはcommunityNameForGetリソース値が有効となります。

-port

管理対象機器のSNMP要求受信用UDPポート番号を指定します。この値を指定しないと，ホスト名@portリソース値が有効となります。

注意事項

デュアルスタック構成の環境でIPv6またはIPv4のどちらを利用するかについては，パネル表示コマンドに指定したホスト名称の名称解決順序に従います。

デュアルスタック構成の環境でIPv6/IPv4フォールバックが発生すると，パネル表示に時間がかかる場合があります。

2.2.2　停止

パネル操作機能を停止するには，［パネル操作］ウィンドウのメニューバーから［ファイル］−［クローズ］を選択します。

2.3　［パネル操作］ウィンドウ

Cisco 2950G-48の場合を例に，［パネル操作］ウィンドウを説明します。この場合のウィンドウを次の図に示します。

図2‒1　［パネル操作］ウィンドウ（Cisco 2950G-48の場合）

2.3.1　メニュー

メニューバーです。メニュー項目については，「2.6 メニュー」を参照してください。

2.3.2　管理対象機器のパネルイメージ

パネル表示内容については，「2.5 パネルイメージ図表示規則」および「2.7 表示内容」を参照してください。

2.4　ポートの選択

メニューには，ポートを選択しなければならないものがあります。その場合のポートの選択方法を次に示します。

クリックでの選択

ポート上で，マウスのセレクトボタンをクリックします。

ラバーバンドでの選択

ポート外からセレクトボタンでドラッグを開始すると，ラバーバンド（矩形）を描画します。

ラバーバンド内のすべてのポートが選択されます。なお，［Shift］キーを押したままドラッグすると追加選択できます。また，［Ctrl］キーを押したままドラッグすると，ラバーバンド内で選択されているポートは選択されていない状態に，選択されていないポートは選択された状態になります。

選択の取り消し

ポート外で，マウスのセレクトボタンをクリックします。

2.5　パネルイメージ図表示規則

機器のパネルをイメージした図には，原則的に実際のパネル上にあるポート，LED（Light-Emitting Diode）などの部品をそのままの位置関係で表示します。

しかし，部品によっては表示しない，または固定表示する（部品の状態に関係なく常に同じ図を表示する）場合があります。また逆に，実際のパネル上にはない部品を表示する場合もあります。これら例外部品の条件を次に示します。具体的な例外部品については，「2.7 表示内容」を参照してください。

2.5.1　表示しない部品

状態は変動しますが，その状態をMIB値から知ることができない部品で，「固定表示する部品」，「実際とは異なる表示をする部品」に該当しない部品です。

2.5.2　固定表示する部品

状態は変動しますが，その状態をMIB値から知ることができない部品で，次の両方の条件に合致する部品です。

状態は変動するが，通常は一定の状態を維持する部品

デザイン効果上配置する必要がある部品（コネクタ，ランプなど）

2.5.3　実際とは異なる表示をする部品

状態は変動しますが，その状態をMIB値から知ることができない部品で，ほかの部品の状態を示すMIB値から近似的に状態を表現できる部品，およびデザイン面から実際とは異なる形状で表示する部品です。

2.5.4　実際にはないが表示する部品

実際の機器パネルにはありませんが，MIB値から知ることができる状態の中で，表示すると有用と考えられる部品を，仮想的な部品としてイメージ図に表示します。

2.6　メニュー

［パネル操作］ウィンドウで使用するメニュー項目を次の表に示します。ゴシック体のメニュー項目は，ポップアップメニューにも表示されます。

表2‒1　パネル操作機能のメニュー

メニュー項目

プルダウンメニューの項目

機能

ファイル

再起動

パネル操作機能を再起動します。次の場合に使用してください。

変更したカスタマイズファイルの内容を反映したい場合

画面の表示が乱れた場合

対象機器の構成変更結果が［再表示］では反映されない場合

クローズ

パネル操作機能を終了します。

表示

再表示

対象機器の最新状態を画面に反映します。

モニタ

一覧※1

ポートを選択している場合は，そのポートの管理情報一覧を表示します。ポートを一つも選択してない場合は，機器全体の管理情報一覧を表示します。

監視開始（終了）※2，※3

［監視開始］を選択すると，定期的に再表示します。

オプション

監視間隔...

監視間隔を変更します。変更するまではpollingIntervalリソース値を監視間隔に使用します。minimumPollingIntervalリソース値より小さい値を指定できません。pollingIntervalおよびminimumPollingIntervalについては，「4.2.1 動作に関するリソース」を参照してください。

タイムアウト間隔...

タイムアウト間隔を変更します。変更するまでは，-timeoutオプション値またはホスト名@timeOutIntervalリソース値またはtimeOutIntervalリソース値をタイムアウト間隔に使用します。0を指定した場合は無視します。

リソースについては，「4.2.1 動作に関するリソース」を参照してください。

ヘルプ

機能※4

パネル操作機能の使用方法を表示します。

バージョン情報

[バージョン情報]ダイアログボックスを表示します。

注※1

一覧表示する項目については，「5.2 パネル操作機能のメッセージ」のKDNL701P-I，KDNL702P-Iメッセージを参照してください。

注※2

非監視状態では［監視開始］メニューとなり，監視状態では［監視終了］メニューとなります。

注※3

短い監視間隔で，長時間監視を実行すると，システムに与える負荷が大きくなる場合があるので，注意してください。

注※4

WWWブラウザーがないと表示できません。

2.7　表示内容

Network Element Manager for Ciscoは，Cisco機器の表面パネルをイメージした図を［パネル操作］ウィンドウに表示します。Cisco機器のパネルをイメージした図には，原則的に実際のパネル上にあるポート，LED（Light-Emitting Diode）などの部品をそのままの位置関係で表示します。

次に，表示内容について筐体ごとに示します。

2.7.1　Ciscoルーターの場合

Network Element Manager for Ciscoがサポートするボード（ネットワークモジュール，インタフェースカード）の一覧を次の表に示します。

表2‒2　1720でサポートするボード一覧

分類

型名

インタフェースカード

WIC-1T

WIC-2T

表2‒3　2600／2600XMシリーズでサポートするボード一覧

分類

型名

ネットワークモジュール

NM-1E

NM-4E

NM-8A/S

NM-1V

NM-2V

NM-1ATM-25

インタフェースカード

WIC-1T

WIC-2T

VIC-2E/M

VIC-2FXS

表2‒4　3600シリーズでサポートするボード一覧

分類

型名

ネットワークモジュール

NM-1E

NM-4E

NM-1E2W

NM-2E2W

NM-1FE-TX

NM-1FE2W

NM-2FE2W

NM-4T

NM-8A/S

NM-1V

NM-2V

NM-1ATM-25※

NM-1A-OC3-SM※

インタフェースカード

WIC-1T

WIC-2T

VIC-2E/M

VIC-2FXS

注※

Cisco 3640，Cisco 3660だけパネル表示をサポートしています。

(1)　表示しない部品

Network Element Manager for Ciscoが，Ciscoルーターの表面パネルのイメージ図に表示しない部品の一覧を，次の表に示します。

表2‒5　表示しない部品

部位

表示しない部品

ネットワークモジュール（表示対象の全種）

EN LED

ネットワークモジュール

NM-1E

NM-4E

NM-1E2W

NM-2E2W

LINK LED，ACT LED

NM-1FE-TX

COL LED，100MBPS LED，FULL DPLX LED

NM-1FE2W

NM-2FE2W

100Mbps LED，FDX LED

NM-4T

NM-8A/S

CN/LP LED，RXC LED，RXD LED，TXC LED，TXD LED

NM-1V

−

NM-2V

−

NM-1ATM-25

TX LED，RX LED

NM-1A-OC3-SM

RCLK LED，FERF LED，OOF LED，AIS LED

インタフェースカード

WIC-1T

WIC-2T

CONN LED

VIC-2E/M

VIC-2FXS

IN USE LED

(2)　固定表示する部品

Network Element Manager for Ciscoは，次の部品を固定表示します。

筐体の電源部分

Cisco 3660のAUX，CONSOLEポート

(3)　実際とは異なる表示をする部品

次の部品は実際とは異なる表示をします。

ネットワークモジュール，インタフェースカードの新旧によって，表示される名称が異なります。

(4)　実際にはないが表示する部品

これらに関する対象部品はありません。

(5)　ボードの状態表示

ボードがどのように表示されるかを説明します。ボードの状態は，次の表のように表示されます。

表2‒6　ボードの状態表示

ボードの表示

網掛け

ボードの状態

有り

無し

稼働中

有り

赤

障害中

有り

黄

起動中

無し

青

実装※

無し

無し

未実装

注※

実装されているボードが未サポートの場合は，蓋に青く網掛けして表示します。

(6)　ポートの状態表示

ポートがどのように表示されるかを次の表に示します。

表2‒7　ポートの状態表示

ボード種別

ポート図柄

ボード状態

Line状態

NM-1E※2

NM-4E※2

NM-1E2W※2

NM-2E2W※2

NM-1FE-TX

NM-1FE2W

NM-2FE2W

NM-1ATM-25

VIC-2FXS

稼働中

運用中

（正常作動中）

稼働中

非運用中

稼働中

非活性

上記図柄のどれか※1

障害中

−

NM-1E※2

NM-4E※2

NM-1E2W※2

NM-2E2W※2

稼働中

運用中

（正常作動中）

稼働中

非運用中

稼働中

非活性

上記図柄のどれか※1

障害中

−

VIC-2E/M

稼働中

運用中

（正常作動中）

稼働中

非運用中

稼働中

非活性

上記図柄のどれか※1

障害中

−

NM-4T

NM-8A/S

WIC-1T

稼働中

運用中

（正常作動中）

稼働中

非運用中

稼働中

非活性

上記図柄のどれか※1

障害中

−

WIC-2T

稼働中

運用中

（正常作動中）

稼働中

非運用中

稼働中

非活性

上記図柄のどれか※1

障害中

−

NM-1A-OC3-SM

稼働中

運用中

（正常作動中）

稼働中

非運用中

稼働中

非活性

上記図柄のどれか※1

障害中

−

（凡例）−：該当しない

注※1

ボード全体が網掛け表示されます。

注※2

10BaseポートとAUIポートは，どちらか一方が稼働中の場合，画面上では両方とも稼働中として表示します。

2.7.2　Ciscoスイッチの場合

(1)　表示しない部品

Network Element Manager for Ciscoが，Ciscoスイッチの表面パネルのイメージ図に表示しない部品を次に示します。

Ciscoロゴ

各ポートのLED（Cisco 2955T-12を除く）

Cisco 2955T-12のアース端子

(2)　固定表示する部品

Network Element Manager for Ciscoは，次の部品を固定表示します。

表2‒8　固定表示する部品

型番

固定表示する部品

Cisco 2955T-12

電源およびリレー用コネクタ

Consoleポート

アラームリレーLED

Cisco 2924XL

筐体左側部分のLED

Cisco 2950-12

Cisco 2950-24

Cisco 2950T-24

Cisco 2950G-12

Cisco 2950G-24

Cisco 2950G-48

Cisco 2960-24TT

Cisco 2960-24TC

Cisco 2960-48TT

Cisco 2960G-8TC

筐体左側部分のLED

Consoleポート

Cisco 2960G-24TC

筐体左側部分のLED

Cisco 2970G-24T

Cisco 3550-12G

Cisco 3550-12T

Cisco 3550-24

Cisco 3550-48

Cisco 3560-24TS

Cisco 3750G-24T

Cisco 3750G-24TS

Cisco 3750G-48TS

(3)　実際とは異なる表示をする部品

次の部品は実際とは異なる表示をします。

以下のポートは，RJ-45コネクタとSFPコネクタの2種類で構成されていますが，パネル画面上では両方のコネクタにケーブルが挿されているように表示されます。

Cisco 2960-24TC　　　　　ギガビットイーサネット側1番，2番ポート

Cisco 2960G-8TC　　　　　8番ポート

Cisco 2960G-24TC　　　　21番〜24番ポート

(4)　実際にはないが表示する部品

これらに関する対象部品はありません。

(5)　筐体の状態表示

筐体がどのように表示されるかを説明します。筐体の状態は，次の表のように表示されます。

表2‒9　筐体の状態表示

網掛け

筐体の状態

無し

稼働中

赤

障害中

(6)　ポートの状態表示

(a)　パネルタイプ1

以下の機器に関して，ポートがどのように表示されるかを次の表に示します。

Cisco 2924XL，Cisco 2948G-L3，Cisco 2950-12，Cisco 2950-24，Cisco 2950T-24，Cisco 2950G-12，Cisco 2950G-24，Cisco 2950G-48，Cisco 2955T-12，Cisco 3550-12G，Cisco 3550-12T，Cisco 3550-24，Cisco 3550-48

表2‒10　ポートの状態表示

ポート種別

ポート図柄

筐体状態

Line状態

Fast Ethernet

10/100/1000Base-T

稼働中

運用中

（正常作動中）

稼働中

非運用中

稼働中

非活性

上記図柄のどれか※1

障害中

−

Gigabit Ethernet

稼働中

運用中

（正常作動中）

稼働中

非運用中

稼働中

非活性

上記図柄のどれか※1

障害中

−

（凡例）−：該当しない

注※1

筐体全体が網掛け表示されます。

(b)　パネルタイプ2

以下の機器に関して，ポートがどのように表示されるかを次の表に示します。

Cisco 2960-24TT，Cisco 2960-24TC，Cisco 2960-48TT，Cisco 2960G-8TC，Cisco 2960G-24TC，Cisco 2970G-24T，Cisco 3560-24TS，Cisco 3750G-24T，Cisco 3750G-24TS，Cisco 3750G-48TS

表2‒11　ポートの状態表示

ポート種別

ポート図柄

ポート周囲色

筐体状態

Line状態

RJ-45

−

稼働中

運用中

（正常作動中）

−

稼働中

非運用中

黄

稼働中

minor problem発生中

赤

稼働中

major problem発生中

上記図柄のどれか※1

−

障害中

−

SFP

−

稼働中

運用中

（正常作動中）

−

稼働中

非運用中

黄

稼働中

minor problem発生中

赤

稼働中

major problem発生中

上記図柄のどれか※1

−

障害中

−

（凡例）−：該当しない

注※1

筐体全体が網掛け表示されます。

3　リソース情報

Network Element Manager for Ciscoで収集できるリソース，リソースのシンボル，およびリソースで取得するMIBオブジェクトについて説明します。

3.1　リソースの概要

Network Element Manager for Ciscoは，SSOに，Cisco機器のリソースを収集する機能を追加します。これで，SSOでもCisco機器のリソースを収集できるようになります。

なお，SSOのGUIやコマンドを使用して，ほかのホスト上のSSOにリソース収集条件を設定したり，ほかのホスト上にあるリソースの収集データを参照したりする場合は，Network Element Manager for Ciscoを各ホストにインストールする必要があります。

3.2　リソース

収集できるCisco機器のリソース，および収集したリソース格納ディレクトリについて説明します。

3.2.1　リソース一覧

収集できるCiscoルーターのリソース一覧を示します

表3‒1　リソース一覧（Ciscoルーター）

リソースグループ

リソース：リソースID

サブリソース：サブリソースID

ネットワーク

回線使用率：20000

和：1

平均：2

回線使用量：20001

InOctets：1

OutOctets：2

インタフェーストラフィック：20002

InUcastPkts：1

InNUcastPkts：2

InErrors：3

OutUcastPkts：4

OutNUcastPkts：5

OutErrors：6

IPトラフィック：20003

InReceives：1

InUnknownProtos：2

InDelivers：3

OutRequests：4

OutNoRoutes：5

ICMPトラフィック：20004

InMsgs：1

InErrors：2

InEchos：3

InEchoReps：4

OutMsgs：5

OutErrors：6

OutEchos：7

OutEchoReps：8

UDPトラフィック：20005

InDatagrams：1

InNoPorts：2

InErrors：3

OutDatagrams：4

SNMPトラフィック：20006

InPkts：1

OutPkts：2

OutTooBigs：3

OutNoSuchNames：4

OutBadValues：5

OutGenErrors：6

システム

空きメモリ：20010

空きメモリ量：1

バッファ数：20011

Smallバッファ：1

Mediumバッファ：2

Bigバッファ：3

Largeバッファ：4

空きバッファ数：20012

Smallバッファ：1

Mediumバッファ：2

Bigバッファ：3

Largeバッファ：4

バッファ使用率：20013

Smallバッファ：1

Mediumバッファ：2

Bigバッファ：3

Largeバッファ：4

バッファヒット回数：20014

Smallバッファ：1

Mediumバッファ：2

Bigバッファ：3

Largeバッファ：4

バッファヒット率：20015

Smallバッファ：1

Mediumバッファ：2

Bigバッファ：3

Largeバッファ：4

バッファ作成回数：20016

Smallバッファ：1

Mediumバッファ：2

Bigバッファ：3

Largeバッファ：4

バッファ確保失敗回数：20017

バッファ確保失敗回数：1

バッファ作成失敗回数：20018

バッファ作成失敗回数：1

CPU負荷：20019

CPU負荷5秒：1

CPU負荷1分：2

CPU負荷5分：3

インタフェース

トラフィック：20030

InPktsSec：1

OutPktsSec：2

InCRCErr：3

InIgnore：4

InAbort：5

Collisions：6

InputQueueDrops：7

OutPutQueueDrops：8

スロースイッチング：20031

SlowInPkts：1

SlowOutPkts：2

ファーストスイッチング：20032

FastInPkts：1

FastOutPkts：2

IPプロトコル：20033

IpInPkts：1

IpOutPkts：2

Decnetプロトコル：20034

DecnetInPkts：1

DecnetOutPkts：2

XNSプロトコル：20035

XNSInPkts：1

XNSOutPkts：2

CLNSプロトコル：20036

CLNSInPkts：1

CLNSOutPkts：2

AppleTalkプロトコル：20037

AppletalkInPkts：1

AppletalkOutPkts：2

Novellプロトコル：20038

NovellInPkts：1

NovellOutPkts：2

Apolloプロトコル：20039

ApolloInPkts：1

ApolloOutPkts：2

Vinesプロトコル：20040

VinesInPkts：1

VinesOutPkts：2

Bridgedプロトコル：20041

BridgedInPkts：1

BridgedOutPkts：2

SRBプロトコル：20042

SRBInPkts：1

SRBOutPkts：2

Choasプロトコル：20043

ChoasInPkts：1

ChoasOutPkts：2

PUPプロトコル：20044

PUPInPkts：1

PUPOutPkts：2

MOPプロトコル：20045

MOPInPkts：1

MOPOutPkts：2

LanManプロトコル：20046

LanManInPkts：1

LanManOutPkts：2

STUNプロトコル：20047

STUNInPkts：1

STUNOutPkts：2

Spanningtreeプロトコル：20048

SpanInPkts：1

SpanOutPkts：2

ARPプロトコル：20049

ARPInPkts：1

ARPOutPkts：2

Probeプロトコル：20050

ProbeInPkts：1

ProbeOutPkts：2

Otherプロトコル：20051

OtherInPkts：1

OtherOutPkts：2

チャネル

転送ブロック数：20060

BlocksRead：1

BlocksWritten：2

転送バイト数：20061

BytesRead：1

BytesWritten：2

ドロップブロック数：20062

ReadBlocksDropped：1

WrittenBlocksDropped：2

フラッシュメモリ

フラッシュメモリサイズ：20070

フラッシュメモリサイズ：1

フラッシュメモリ空きサイズ：20071

フラッシュメモリ空きサイズ：1

メモリプール

メモリプール使用率：20072

メモリプール使用率：1

メモリプール空きバイト数：20073

メモリプール空きバイト数：1

CPU※1

CPU負荷：20080

CPU負荷5秒：1

CPU負荷1分：2

CPU負荷5分：3

プロセス※1

アクティブ時間：20090

アクティブ時間：1

使用メモリ量：20091

使用メモリ量：1

CPU使用時間：20092

CPU使用時間：1

注※1　これらのリソースグループ（CPU，プロセス）に関しては，Cisco IOSが12.0以降で採取可能です。

収集できるCiscoスイッチのリソース一覧を示します

表3‒2　リソース一覧（Ciscoスイッチ）

リソースグループ

リソース：リソースID

サブリソース：サブリソースID

ネットワーク

回線使用率：25000

和：1

平均：2

回線使用量：25001

InOctets：1

OutOctets：2

インタフェーストラフィック：25002

InUcastPkts：1

InNUcastPkts：2

InErrors：3

OutUcastPkts：4

OutNUcastPkts：5

OutErrors：6

IPトラフィック：25003

InReceives：1

InUnknownProtos：2

InDelivers：3

OutRequests：4

OutNoRoutes：5

ICMPトラフィック：25004

InMsgs：1

InErrors：2

InEchos：3

InEchoReps：4

OutMsgs：5

OutErrors：6

OutEchos：7

OutEchoReps：8

UDPトラフィック：25005

InDatagrams：1

InNoPorts：2

InErrors：3

OutDatagrams：4

SNMPトラフィック：25006

InPkts：1

OutPkts：2

OutTooBigs：3

OutNoSuchNames：4

OutBadValues：5

OutGenErrors：6

システム

インタフェース

空きメモリ：25010

空きメモリ量：1

バッファ数：25011

Smallバッファ：1

Mediumバッファ：2

Bigバッファ：3

Largeバッファ：4

空きバッファ数：25012

Smallバッファ：1

Mediumバッファ：2

Bigバッファ：3

Largeバッファ：4

バッファ使用率：25013

Smallバッファ：1

Mediumバッファ：2

Bigバッファ：3

Largeバッファ：4

バッファヒット回数：25014

Smallバッファ：1

Mediumバッファ：2

Bigバッファ：3

Largeバッファ：4

バッファヒット率：25015

Smallバッファ：1

Mediumバッファ：2

Bigバッファ：3

Largeバッファ：4

バッファ作成回数：25016

Smallバッファ：1

Mediumバッファ：2

Bigバッファ：3

Largeバッファ：4

バッファ確保失敗回数：25017

バッファ確保失敗回数：1

バッファ作成失敗回数：25018

バッファ作成失敗回数：1

CPU負荷：25019

CPU負荷5秒：1

CPU負荷1分：2

CPU負荷5分：3

トラフィック：25030

InPktsSec：1

OutPktsSec：2

InCRCErr：3

InIgnore：4

InAbort：5

Collisions：6

InputQueueDrops：7

OutPutQueueDrops：8

スロースイッチング：25031

SlowInPkts：1

SlowOutPkts：2

ファーストスイッチング：25032

FastInPkts：1

FastOutPkts：2

IPプロトコル：25033

IpInPkts：1

IpOutPkts：2

Decnetプロトコル：25034

DecnetInPkts：1

DecnetOutPkts：2

XNSプロトコル：25035

XNSInPkts：1

XNSOutPkts：2

CLNSプロトコル：25036

CLNSInPkts：1

CLNSOutPkts：2

AppleTalkプロトコル：25037

AppletalkInPkts：1

AppletalkOutPkts：2

Novellプロトコル：25038

NovellInPkts：1

NovellOutPkts：2

Apolloプロトコル：25039

ApolloInPkts：1

ApolloOutPkts：2

Vinesプロトコル：25040

VinesInPkts：1

VinesOutPkts：2

Bridgedプロトコル：25041

BridgedInPkts：1

BridgedOutPkts：2

SRBプロトコル：25042

SRBInPkts：1

SRBOutPkts：2

Choasプロトコル：25043

ChoasInPkts：1

ChoasOutPkts：2

PUPプロトコル：25044

PUPInPkts：1

PUPOutPkts：2

MOPプロトコル：25045

MOPInPkts：1

MOPOutPkts：2

LanManプロトコル：25046

LanManInPkts：1

LanManOutPkts：2

STUNプロトコル：25047

STUNInPkts：1

STUNOutPkts：2

Spanningtreeプロトコル：25048

SpanInPkts：1

SpanOutPkts：2

ARPプロトコル：25049

ARPInPkts：1

ARPOutPkts：2

Probeプロトコル：25050

ProbeInPkts：1

ProbeOutPkts：2

Otherプロトコル：25051

OtherInPkts：1

OtherOutPkts：2

フラッシュメモリ

フラッシュメモリサイズ：25070

フラッシュメモリサイズ：1

メモリプール

メモリプール使用率：25072

メモリプール使用率：1

メモリプール空きバイト数：25073

メモリプール空きバイト数：1

CPU

CPU負荷：25080

CPU負荷5秒：1

CPU負荷1分：2

CPU負荷5分：3

プロセス

アクティブ時間：25090

アクティブ時間：1

使用メモリ量：25091

使用メモリ量：1

CPU使用時間：25092

CPU使用時間：1

3.2.2　収集データの格納ディレクトリ

Ciscoルーターリソースを収集データベースに格納するときのディレクトリを次の表に示します。

表3‒3　リソースの格納ディレクトリ（Ciscoルーター）

リソースグループ

リソース

リソースディレクトリ名称

ネットワーク

回線使用量

CIR_NET_UsRt

回線使用率

CIR_NET_UsAt

インタフェーストラフィック

CIR_NET_Tff

IPトラフィック

CIR_NET_IP

ICMPトラフィック

CIR_NET_ICMP

UDPトラフィック

CIR_NET_UDP

SNMPトラフィック

CIR_NET_SNMP

システム

空きメモリ

CIR_SYS_FreMem

バッファ数

CIR_SYS_Buf

空きバッファ数

CIR_SYS_FrBuf

バッファ使用率

CIR_SYS_BufURt

バッファヒット回数

CIR_SYS_BufHt

バッファヒット率

CIR_SYS_BufHRt

バッファ作成回数

CIR_SYS_BufCr

バッファ確保失敗回数

CIR_SYS_BufAlF

バッファ作成失敗回数

CIR_SYS_BufCrF

CUP負荷

CIR_SYS_CPU

インタフェース

トラフィック

CIR_IF_Tff

スロースイッチング

CIR_IF_SlwSW

ファーストスイッチング

CIR_IF_FstSW

IPプロトコル

CIR_IF_IP

Decnetプロトコル

CIR_IF_Dnet

XNSプロトコル

CIR_IF_XNS

CLNSプロトコル

CIR_IF_CLNS

AppleTalkプロトコル

CIR_IF_AplTk

Novellプロトコル

CIR_IF_Nvl

Apolloプロトコル

CIR_IF_Apol

Vinesプロトコル

CIR_IF_Vins

Bridgedプロトコル

CIR_IF_Brg

SRBプロトコル

CIR_IF_SRB

Choasプロトコル

CIR_IF_Chs

PUPプロトコル

CIR_IF_PUP

MOPプロトコル

CIR_IF_MOP

LanManプロトコル

CIR_IF_LanMan

STUNプロトコル

CIR_IF_STUN

Spanning treeプロトコル

CIR_IF_SpnTr

ARPプロトコル

CIR_IF_ARP

Probeプロトコル

CIR_IF_Probe

Otherプロトコル

CIR_IF_Othr

チャネル

転送ブロック数

CIR_CH_Blk

転送バイト数

CIR_CH_Byte

ドロップブロック数

CIR_CH_Drop

フラッシュメモリ

フラッシュメモリサイズ

CIR_FLM_Size

フラッシュメモリ空きサイズ

CIR_FLM_FreSz

メモリプール

メモリプール使用率

CIR_MPL_UsRt

空きバイト数

CIR_MPL_FreSz

CPU

CPU負荷

CIR_CPU_CpuLd

プロセス

アクティブ時間

CIR_PRC_Act

使用メモリ量

CIR_PRC_Mem

CPU使用時間

CIR_PRC_CpuUs

Ciscoスイッチリソースを収集データベースに格納するときのディレクトリを次の表に示します。

表3‒4　リソースの格納ディレクトリ（Ciscoスイッチ）

リソースグループ

リソース

リソースディレクトリ名称

ネットワーク

回線使用量

CIW_NET_UsRt

回線使用率

CIW_NET_UsAt

インタフェーストラフィック

CIW_NET_Tff

IPトラフィック

CIW_NET_IP

ICMPトラフィック

CIW_NET_ICMP

UDPトラフィック

CIW_NET_UDP

SNMPトラフィック

CIW_NET_SNMP

システム

空きメモリ

CIW_SYS_FreMem

バッファ数

CIW_SYS_Buf

空きバッファ数

CIW_SYS_FrBuf

バッファ使用率

CIW_SYS_BufURt

バッファヒット回数

CIW_SYS_BufHt

バッファヒット率

CIW_SYS_BufHRt

バッファ作成回数

CIW_SYS_BufCr

バッファ確保失敗回数

CIW_SYS_BufAlF

バッファ作成失敗回数

CIW_SYS_BufCrF

CUP負荷

CIW_SYS_CPU

インタフェース

トラフィック

CIW_IF_Tff

スロースイッチング

CIW_IF_SlwSW

ファーストスイッチング

CIW_IF_FstSW

IPプロトコル

CIW_IF_IP

Decnetプロトコル

CIW_IF_Dnet

XNSプロトコル

CIW_IF_XNS

CLNSプロトコル

CIW_IF_CLNS

AppleTalkプロトコル

CIW_IF_AplTk

Novellプロトコル

CIW_IF_Nvl

Apolloプロトコル

CIW_IF_Apol

Vinesプロトコル

CIW_IF_Vins

Bridgedプロトコル

CIW_IF_Brg

SRBプロトコル

CIW_IF_SRB

Choasプロトコル

CIW_IF_Chs

PUPプロトコル

CIW_IF_PUP

MOPプロトコル

CIW_IF_MOP

LanManプロトコル

CIW_IF_LanMan

STUNプロトコル

CIW_IF_STUN

Spanning treeプロトコル

CIW_IF_SpnTr

ARPプロトコル

CIW_IF_ARP

Probeプロトコル

CIW_IF_Probe

Otherプロトコル

CIW_IF_Othr

フラッシュメモリ

フラッシュメモリサイズ

CIW_FLM_Size

メモリプール

メモリプール使用率

CIW_MPL_UsRt

空きバイト数

CIW_MPL_FreSz

CPU

CPU負荷

CIW_CPU_CpuLd

プロセス

アクティブ時間

CIW_PRC_Act

使用メモリ量

CIW_PRC_Mem

CPU使用時間

CIW_PRC_CpuUs

3.3　シンボルの表示

Cisco機器リソースのシンボルは，SSOが提供するシンボルと区別するために，いちばん上位に「CISCORT」および「CISCOSW」シンボルが作成されます。「CISCORT」および「CISCOSW」シンボルの下に，Cisco機器リソースのシンボルが作成されます。

3.4　リソースとMIBオブジェクト

3.4.1　Ciscoルーターの場合

Ciscoルーターリソースに対するMIBオブジェクトをリソースグループ単位に示します。

表3‒5　ネットワークグループ（Ciscoルーター）

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

回線使用率

和

％

※1

平均

※2

回線使用量

InOctets

Octets／Second

△mib2.2.2.1.10／収集間隔

OutOctets

△mib2.2.2.1.16／収集間隔

インタフェース

トラフィック

InUcastPkts

Packets／Second

△mib2.2.2.1.11／収集間隔

InNUcastPkts

△mib2.2.2.1.12／収集間隔

InErrors

△mib2.2.2.1.14／収集間隔

OutUcastPkts

△mib2.2.2.1.17／収集間隔

OutNUcastPkts

△mib2.2.2.1.18／収集間隔

OutErrors

△mib2.2.2.1.20／収集間隔

IPトラフィック

InReceives

Datagrams／Second

△mib2.4.3／収集間隔

InUnknownProtos

△mib2.4.7／収集間隔

InDelivers

△mib2.4.9／収集間隔

OutRequests

△mib2.4.10／収集間隔

OutNoRoutes

△mib2.4.12／収集間隔

ICMP

トラフィック

InMsgs

Messages／Second

△mib2.5.1／収集間隔

InErrors

△mib2.5.2／収集間隔

InEchos

△mib2.5.8／収集間隔

InEchoReps

△mib2.5.9／収集間隔

OutMsgs

△mib2.5.14／収集間隔

OutErrors

△mib2.5.15／収集間隔

OutEchos

△mib2.5.21／収集間隔

OutEchoReps

△mib2.5.22／収集間隔

UDPトラフィック

InDatagrams

Datagrams／Second

△mib2.7.1／収集間隔

InNoPorts

△mib2.7.2／収集間隔

InErrors

△mib2.7.3／収集間隔

OutDatagrams

△mib2.7.4／収集間隔

SNMP

トラフィック

InPkts

Messages／Second

△mib2.11.1／収集間隔

OutPkts

△mib2.11.2／収集間隔

OutTooBigs

△mib2.11.20／収集間隔

OutNoSuchNames

△mib2.11.21／収集間隔

OutBadValues

△mib2.11.22／収集間隔

OutGenErrors

△mib2.11.24／収集間隔

（凡例）△：収集時間当たりの増分

注※1

（△mib2.2.2.1.10＋△mib2.2.2.1.16）×8／（収集間隔×mib2.2.2.1.5）×100

注※2

（△mib2.2.2.1.10／2＋△mib2.2.2.1.16／2）×8／（収集間隔×mib2.2.2.1.5）×100

表3‒6　システムグループ（Ciscoルーター）

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

空きメモリ量

空きメモリ量

Byte

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.8

バッファ数

Smallバッファ

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.15

Mediumバッファ

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.23

Bigバッファ

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.31

Largeバッファ

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.39

空きバッファ数

Smallバッファ

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.16

Mediumバッファ

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.24

Bigバッファ

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.32

Largeバッファ

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.40

バッファ使用率

Smallバッファ

％

※1

Mediumバッファ

※2

Bigバッファ

※3

Largeバッファ

※4

バッファヒット

回数

Smallバッファ

Times／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.1.18／収集間隔

Mediumバッファ

△.1.3.6.1.4.1.9.2.1.26／収集間隔

Bigバッファ

△.1.3.6.1.4.1.9.2.1.34／収集間隔

Largeバッファ

△.1.3.6.1.4.1.9.2.1.42／収集間隔

バッファヒット率

Smallバッファ

％

※5

Mediumバッファ

※6

Bigバッファ

※7

Largeバッファ

※8

バッファ作成回数

Smallバッファ

Times／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.1.21／収集間隔

Mediumバッファ

△.1.3.6.1.4.1.9.2.1.29／収集間隔

Bigバッファ

△.1.3.6.1.4.1.9.2.1.37／収集間隔

Largeバッファ

△.1.3.6.1.4.1.9.2.1.45／収集間隔

バッファ確保失敗回数

バッファ確保失敗回数

Times／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.1.46／収集間隔

バッファ作成失敗回数

バッファ作成失敗回数

Times／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.1.47／収集間隔

CPU負荷

CPU負荷5秒

％

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.56

CPU負荷1分

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.57

CPU負荷5分

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.58

（凡例）△：収集時間当たりの増分

注※1

（.1.3.6.1.4.1.9.2.1.15−.1.3.6.1.4.1.9.2.1.16）／.1.3.6.1.4.1.9.2.1.15×100

注※2

（.1.3.6.1.4.1.9.2.1.23−.1.3.6.1.4.1.9.2.1.24）／.1.3.6.1.4.1.9.2.1.23×100

注※3

（.1.3.6.1.4.1.9.2.1.31−.1.3.6.1.4.1.9.2.1.32）／.1.3.6.1.4.1.9.2.1.31×100

注※4

（.1.3.6.1.4.1.9.2.1.39−.1.3.6.1.4.1.9.2.1.40）／.1.3.6.1.4.1.9.2.1.39×100

注※5

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.18／（.1.3.6.1.4.1.9.2.1.18＋.1.3.6.1.4.1.9.2.1.19）×100

注※6

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.26／（.1.3.6.1.4.1.9.2.1.26＋.1.3.6.1.4.1.9.2.1.27）×100

注※7

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.34／（.1.3.6.1.4.1.9.2.1.34＋.1.3.6.1.4.1.9.2.1.35）×100

注※8

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.42／（.1.3.6.1.4.1.9.2.1.42＋.1.3.6.1.4.1.9.2.1.43）×100

表3‒7　インタフェースグループ（Ciscoルーター）

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

トラフィック

InPktsSec

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.7／収集間隔

OutPktsSec

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.9／収集間隔

InCRCErr

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.12／収集間隔

InIgnore

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.15／収集間隔

InAbort

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.16／収集間隔

Collisions

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.25／収集間隔

InputQueueDrops

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.26／収集間隔

OutputQueueDrops

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.27／収集間隔

スロー

スイッチング

SlowInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.30／収集間隔

SlowOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.31／収集間隔

ファースト

スイッチング

FastInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.34／収集間隔

FastOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.35／収集間隔

IPプロトコル

IpInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.42／収集間隔

IpOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.43／収集間隔

Decnetプロトコル

DecnetInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.46／収集間隔

DecnetOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.47／収集間隔

XNSプロトコル

XNSInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.50／収集間隔

XNSOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.51／収集間隔

CLNSプロトコル

CLNSInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.54／収集間隔

CLNSOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.55／収集間隔

AppleTalk

プロトコル

AppletalkInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.58／収集間隔

AppletalkOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.59／収集間隔

Novellプロトコル

NovellInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.62／収集間隔

NovellOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.63／収集間隔

Apolloプロトコル

ApolloInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.66／収集間隔

ApolloOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.67／収集間隔

Vinesプロトコル

VinesInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.70／収集間隔

VinesOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.71／収集間隔

Bridgedプロトコル

BridgedInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.74／収集間隔

BridgedOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.75／収集間隔

SRBプロトコル

SRBInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.78／収集間隔

SRBOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.79／収集間隔

Choasプロトコル

ChoasInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.82／収集間隔

ChoasOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.83／収集間隔

PUPプロトコル

PUPInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.86／収集間隔

PUPOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.87／収集間隔

MOPプロトコル

MOPInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.90／収集間隔

MOPOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.91／収集間隔

LanMan

プロトコル

LanManInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.94／収集間隔

LanManOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.95／収集間隔

STUNプロトコル

STUNInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.98／収集間隔

STUNOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.99／収集間隔

Spanning tree

プロトコル

SpanInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.102／収集間隔

SpanOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.103／収集間隔

ARPプロトコル

ARPInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.106／収集間隔

ARPOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.107／収集間隔

Probeプロトコル

ProbeInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.110／収集間隔

ProbeOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.111／収集間隔

Otherプロトコル

OtherInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.38／収集間隔

OtherOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.39／収集間隔

（凡例）△：収集時間当たりの増分

表3‒8　チャネルグループ（Ciscoルーター）

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

転送ブロック数

BlocksRead

Blocks／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.9.20.1.4.3.1.1／収集間隔

BlocksWritten

△.1.3.6.1.4.1.9.9.20.1.4.3.1.2／収集間隔

転送バイト数

BytesRead

Bytes／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.9.20.1.4.3.1.3／収集間隔

BytesWritten

△.1.3.6.1.4.1.9.9.20.1.4.3.1.5／収集間隔

ドロップブロック数

ReadBlocksDropped

Blocks／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.9.20.1.4.3.1.7／収集間隔

WrittenBlocksDropped

△.1.3.6.1.4.1.9.9.20.1.4.3.1.8／収集間隔

（凡例）△：収集時間当たりの増分

表3‒9　フラッシュメモリグループ（Ciscoルーター）

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

フラッシュメモリサイズ

フラッシュメモリサイズ

Octets

.1.3.6.1.4.1.9.2.10.1

フラッシュメモリ空きサイズ

フラッシュメモリ空きサイズ

Octets

.1.3.6.1.4.1.9.2.10.2

表3‒10　メモリプールグループ（Ciscoルーター）

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

メモリプール使用率

メモリプール使用率

％

※

メモリプール空きバイト数

メモリプール空きバイト数

Bytes

.1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6

注※

.1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.5／（.1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.5＋.1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6）×100

表3‒11　CPUグループ（Ciscoルーター）

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

CPU負荷

CPU負荷5秒

％

.1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.3

CPU負荷1分

.1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.4

CPU負荷5分

.1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.5

表3‒12　プロセスグループ（Ciscoルーター）

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

アクティブ時間

アクティブ時間

Micro Second

.1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.4

使用メモリ量

使用メモリ量

Bytes

※

CPU使用時間

CPU使用時間

Micro Second

.1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.4

注※

.1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.1−.1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.2

3.4.2　Ciscoスイッチの場合

Ciscoスイッチリソースに対するMIBオブジェクトをリソースグループ単位に示します。

表3‒13　ネットワークグループ（Ciscoスイッチ）

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

回線使用率

和

％

※1

平均

※2

回線使用量

InOctets

Octets／Second

△mib2.2.2.1.10／収集間隔

OutOctets

△mib2.2.2.1.16／収集間隔

インタフェース

トラフィック

InUcastPkts

Packets／Second

△mib2.2.2.1.11／収集間隔

InNUcastPkts

△mib2.2.2.1.12／収集間隔

InErrors

△mib2.2.2.1.14／収集間隔

OutUcastPkts

△mib2.2.2.1.17／収集間隔

OutNUcastPkts

△mib2.2.2.1.18／収集間隔

OutErrors

△mib2.2.2.1.20／収集間隔

IPトラフィック

InReceives

Datagrams／Second

△mib2.4.3／収集間隔

InUnknownProtos

△mib2.4.7／収集間隔

InDelivers

△mib2.4.9／収集間隔

OutRequests

△mib2.4.10／収集間隔

OutNoRoutes

△mib2.4.12／収集間隔

ICMP

トラフィック

InMsgs

Messages／Second

△mib2.5.1／収集間隔

InErrors

△mib2.5.2／収集間隔

InEchos

△mib2.5.8／収集間隔

InEchoReps

△mib2.5.9／収集間隔

OutMsgs

△mib2.5.14／収集間隔

OutErrors

△mib2.5.15／収集間隔

OutEchos

△mib2.5.21／収集間隔

OutEchoReps

△mib2.5.22／収集間隔

UDPトラフィック

InDatagrams

Datagrams／Second

△mib2.7.1／収集間隔

InNoPorts

△mib2.7.2／収集間隔

InErrors

△mib2.7.3／収集間隔

OutDatagrams

△mib2.7.4／収集間隔

SNMP

トラフィック

InPkts

Messages／Second

△mib2.11.1／収集間隔

OutPkts

△mib2.11.2／収集間隔

OutTooBigs

△mib2.11.20／収集間隔

OutNoSuchNames

△mib2.11.21／収集間隔

OutBadValues

△mib2.11.22／収集間隔

OutGenErrors

△mib2.11.24／収集間隔

（凡例）△：収集時間当たりの増分

注※1

（△mib2.2.2.1.10＋△mib2.2.2.1.16）×8／（収集間隔×mib2.2.2.1.5）×100

注※2

（△mib2.2.2.1.10／2＋△mib2.2.2.1.16／2）×8／（収集間隔×mib2.2.2.1.5）×100

表3‒14　システムグループ（Ciscoスイッチ）

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

空きメモリ量

空きメモリ量

Byte

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.8

バッファ数

Smallバッファ

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.15

Mediumバッファ

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.23

Bigバッファ

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.31

Largeバッファ

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.39

空きバッファ数

Smallバッファ

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.16

Mediumバッファ

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.24

Bigバッファ

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.32

Largeバッファ

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.40

バッファ使用率

Smallバッファ

％

※1

Mediumバッファ

※2

Bigバッファ

※3

Largeバッファ

※4

バッファヒット

回数

Smallバッファ

Times／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.1.18／収集間隔

Mediumバッファ

△.1.3.6.1.4.1.9.2.1.26／収集間隔

Bigバッファ

△.1.3.6.1.4.1.9.2.1.34／収集間隔

Largeバッファ

△.1.3.6.1.4.1.9.2.1.42／収集間隔

バッファヒット率

Smallバッファ

％

※5

Mediumバッファ

※6

Bigバッファ

※7

Largeバッファ

※8

バッファ作成回数

Smallバッファ

Times／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.1.21／収集間隔

Mediumバッファ

△.1.3.6.1.4.1.9.2.1.29／収集間隔

Bigバッファ

△.1.3.6.1.4.1.9.2.1.37／収集間隔

Largeバッファ

△.1.3.6.1.4.1.9.2.1.45／収集間隔

バッファ確保失敗回数

バッファ確保失敗回数

Times／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.1.46／収集間隔

バッファ作成失敗回数

バッファ作成失敗回数

Times／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.1.47／収集間隔

CPU負荷

CPU負荷5秒

％

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.56

CPU負荷1分

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.57

CPU負荷5分

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.58

（凡例）△：収集時間当たりの増分

注※1

（.1.3.6.1.4.1.9.2.1.15−.1.3.6.1.4.1.9.2.1.16）／.1.3.6.1.4.1.9.2.1.15×100

注※2

（.1.3.6.1.4.1.9.2.1.23−.1.3.6.1.4.1.9.2.1.24）／.1.3.6.1.4.1.9.2.1.23×100

注※3

（.1.3.6.1.4.1.9.2.1.31−.1.3.6.1.4.1.9.2.1.32）／.1.3.6.1.4.1.9.2.1.31×100

注※4

（.1.3.6.1.4.1.9.2.1.39−.1.3.6.1.4.1.9.2.1.40）／.1.3.6.1.4.1.9.2.1.39×100

注※5

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.18／（.1.3.6.1.4.1.9.2.1.18＋.1.3.6.1.4.1.9.2.1.19）×100

注※6

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.26／（.1.3.6.1.4.1.9.2.1.26＋.1.3.6.1.4.1.9.2.1.27）×100

注※7

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.34／（.1.3.6.1.4.1.9.2.1.34＋.1.3.6.1.4.1.9.2.1.35）×100

注※8

.1.3.6.1.4.1.9.2.1.42／（.1.3.6.1.4.1.9.2.1.42＋.1.3.6.1.4.1.9.2.1.43）×100

表3‒15　インタフェースグループ（Ciscoスイッチ）

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

トラフィック

InPktsSec

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.7／収集間隔

OutPktsSec

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.9／収集間隔

InCRCErr

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.12／収集間隔

InIgnore

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.15／収集間隔

InAbort

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.16／収集間隔

Collisions

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.25／収集間隔

InputQueueDrops

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.26／収集間隔

OutputQueueDrops

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.27／収集間隔

スロー

スイッチング

SlowInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.30／収集間隔

SlowOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.31／収集間隔

ファースト

スイッチング

FastInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.34／収集間隔

FastOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.35／収集間隔

IPプロトコル

IpInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.42／収集間隔

IpOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.43／収集間隔

Decnetプロトコル

DecnetInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.46／収集間隔

DecnetOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.47／収集間隔

XNSプロトコル

XNSInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.50／収集間隔

XNSOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.51／収集間隔

CLNSプロトコル

CLNSInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.54／収集間隔

CLNSOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.55／収集間隔

AppleTalk

プロトコル

AppletalkInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.58／収集間隔

AppletalkOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.59／収集間隔

Novellプロトコル

NovellInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.62／収集間隔

NovellOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.63／収集間隔

Apolloプロトコル

ApolloInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.66／収集間隔

ApolloOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.67／収集間隔

Vinesプロトコル

VinesInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.70／収集間隔

VinesOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.71／収集間隔

Bridgedプロトコル

BridgedInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.74／収集間隔

BridgedOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.75／収集間隔

SRBプロトコル

SRBInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.78／収集間隔

SRBOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.79／収集間隔

Choasプロトコル

ChoasInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.82／収集間隔

ChoasOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.83／収集間隔

PUPプロトコル

PUPInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.86／収集間隔

PUPOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.87／収集間隔

MOPプロトコル

MOPInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.90／収集間隔

MOPOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.91／収集間隔

LanMan

プロトコル

LanManInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.94／収集間隔

LanManOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.95／収集間隔

STUNプロトコル

STUNInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.98／収集間隔

STUNOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.99／収集間隔

Spanning tree

プロトコル

SpanInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.102／収集間隔

SpanOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.103／収集間隔

ARPプロトコル

ARPInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.106／収集間隔

ARPOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.107／収集間隔

Probeプロトコル

ProbeInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.110／収集間隔

ProbeOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.111／収集間隔

Otherプロトコル

OtherInPkts

Packets／Second

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.38／収集間隔

OtherOutPkts

△.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.39／収集間隔

（凡例）△：収集時間当たりの増分

表3‒16　フラッシュメモリグループ（Ciscoスイッチ）

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

フラッシュメモリサイズ

フラッシュメモリサイズ

Octets

1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.2.1.2

表3‒17　メモリプールグループ（Ciscoスイッチ）

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

メモリプール使用率

メモリプール使用率

％

※1

メモリプール空きバイト数

メモリプール空きバイト数

Bytes

.1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6

注※1

.1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.5／（.1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.5＋.1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6）×100

表3‒18　CPUグループ（Ciscoスイッチ）

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

CPU負荷

CPU負荷5秒

％

.1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.3

CPU負荷1分

.1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.4

CPU負荷5分

.1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.5

表3‒19　プロセスグループ（Ciscoスイッチ）

リソース名

サブリソース名

単位

取得するMIBオブジェクト

アクティブ時間

アクティブ時間

Micro Second

.1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.4

使用メモリ量

使用メモリ量

Bytes

※1

CPU使用時間

CPU使用時間

Micro Second

.1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.4

注※1

.1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.1−.1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.2

4　カスタマイズ

Network Element Manager for Ciscoでは，パネル操作の動作環境の一部を変更（カスタマイズ）できます。この章では，カスタマイズの対象，方法およびカスタマイズできるリソースについて説明します。

4.1　カスタマイズの方法

4.1.1　カスタマイズの対象

カスタマイズできる情報（リソース）には，Network Element Manager for Ciscoの動作に関するものと，画面の外観に関するものとがあります。リソースについては，「4.2 リソース一覧」を参照してください。

注意事項

カスタマイズはNetwork Element Manager for Ciscoだけではなく，ほかのNetwork Element Managerにも適用される場合があります。適用されるかどうかは，該当するNetwork Element Managerのマニュアルを参照してください。

4.1.2　カスタマイズファイルの定義

カスタマイズするリソースは，カスタマイズファイルに定義します。カスタマイズファイルは，パネル操作機能用に作成します。

ファイル名，および作成する場所は任意です。［スタート］メニューから［プログラム］−［Network Element Manager］−［環境設定］を選択して，カスタマイズファイル名を完全パスで設定してください。

作成の手順を次に示します。

エディターでカスタマイズファイルを新規作成する。

「4.2 リソース一覧」を参照して，次の形式でリソースを定義する。

*リソース名称：カスタマイズ後の値

Network Element Manager for Ciscoを起動する。

カスタマイズファイルの内容は，Network Element Manager for Ciscoを起動したときだけ読み込みます。

Network Element Manager for Cisco動作中にカスタマイズファイルの内容を変更した場合は，メニューの［再起動］を選択して，Network Element Manager for Ciscoを起動し直してください。

4.1.3　カスタマイズする場合の注意事項

Network Element Manager for Ciscoは，カスタマイズ後の値の妥当性をチェックしきれない場合があります。不適切な値を指定すると，画面の外観が見苦しくなる，動作が不正となる，といった現象が発生するおそれがあります。リソースには，その意味に見合った値を設定してください。

4.2　リソース一覧

カスタマイズできるリソースの詳細を説明します。

リソースの定義例を次に示します。

＜例＞

画面の背景を青一色にする。

4.2.1　動作に関するリソース

パネル操作機能の動作に関するリソースを次の表に示します。

表4‒1　動作に関するリソース

名称

値の形式

標準値

pollingInterval

整数

300,000

minimumPollingInterval

整数

300,000

pollingStatus

True，またはFalse

False

timeOutInterval

整数

30

ホスト名称 @timeOutInterval※1

整数

timeOutInterval値

retryCount

整数

3

ホスト名称 @retryCount※1

整数

retryCount値

communityNameForGet

文字列

public

ホスト名称 @communityNameForGet※1

整数

communityNameForGet値

ホスト名称@remotePort※1

整数

なし

timeOutCountToNodeDown

整数

3

注※1

ホスト名称にはホスト名称またはIPアドレスを指定します。この値は，ホスト名称がパネル表示コマンドで指定したホスト名称またはそのIPアドレスと一致する場合に有効となります。ホスト名称の場合大文字小文字も一致させる必要があります。ホスト名称にホスト名称を指定したリソースと，IPアドレスを指定したリソースを同時に指定した場合は，IPアドレスを指定したリソースを優先します。

それぞれのリソースについて説明します。

pollingInterval

監視間隔値をミリ秒単位で指定します。この値は，メニューの［監視間隔］からも変更できます。

変更時のプロンプトダイアログには，この値を1,000で割った値を小数点付きで表示します。

minimumPollingInterval

監視間隔の最小値をミリ秒単位で指定します。メニューの［監視間隔］やpollingIntervalリソース値で，この値より小さい値を指定しても，この値に補正します。

pollingStatus

監視状態を指定します。この値にTrueを設定すると，Network Element Manager起動時，自動的に［監視開始］を選択した状態になります。

timeOutInterval，ホスト名@timeOutInterval

タイムアウト間隔値を0.1秒単位で指定します。この値は，パネル表示コマンドの-timeoutオプション，メニューの［タイムアウト間隔］から変更できます。[タイムアウト間隔]での変更時のプロンプトダイアログには，この値を10で割った値を小数点付きで表示します。timeOutInterval値とホスト名称@timeOutInterval値を両方指定した場合はホスト名称@timeOutInterval値を優先します。

この値に0以下の値を指定すると，この指定は無効となります。

retryCount，ホスト名@retryCount

再試行回数を指定します。この値は，パネル表示コマンドの-retryオプションで変更できます。retryCount値とホスト名@retryCount値を両方指定した場合は，ホスト名@retryCount値を優先します。

この値に0以下の値を指定すると，この指定は無効となります。

communityNameForGet，ホスト名@communityNameForGet

Get用コミュニティ名称を指定します。この値は，パネル表示コマンドの-communityオプションで変更できます。communityNameForGet値とホスト名@communityNameForGet値を両方指定した場合は，ホスト名@communityNameForGet値を優先します。

この値に空値を指定すると，この指定は無効となります。

ホスト名@remotePort

管理対象機器のSNMP要求受信用UDPポート番号を指定します。この値は，パネル表示コマンドの-portオプションで変更できます。

timeOutCountToNodeDown

この値の回数連続して再表示（監視中の再表示を含む）がタイムアウトすると，管理対象機器停止として扱います。停止中はパネルイメージ全体を赤く網掛けします。

4.2.2　外観に関するリソース

パネル操作機能の外観に関するリソースを次の表に示します。

表4‒2　外観に関するリソース

名称

値の形式

標準値

background

色

#757ca6

backgroundLight

色

#6f718f

useBackground

True，またはFalse

False

backgroundImage

イメージファイル名

（標準のイメージファイル名）

imageAdjustmentColor

色

#e8000000

imageAdjustmentColorLight

色

#000000

bitmap

ビットマップファイル名※1

（標準の図柄名）

bitmapBackground

色

slateblue

bitmapBackgroundLight

色

#7a7b8d

bitmapForeground

色

gray47

bitmapForegroundLight

色

#66677d

foggyBitmap

ビットマップファイル名※1

gray

title

文字列

パネル操作：%s

注※1

Xウィンドウシステムのビットマップファイル名を指定します。

それぞれのリソースについて説明します。

background，useBackground

background値には，パネルイメージ図の背景色を指定します。useBackground値にTrueを指定した場合にだけ有効です。Falseを指定すると，ダイアログボックス背景色がbackground値となります。

backgroundImage，imageAdjustmentColor

パネルイメージ図の背景をタイリングするパターンを指定します。

標準のタイルパターンは，backgroundImage値で指定したイメージファイルから生成したイメージに，background値の色を混ぜ合わせたものとなります。

imageAdjustmentColor値には調整色を指定します。imageAdjustmentColor値を#BBrrggbbの形式で指定した場合，rrggbbが調整色となり，BBは明るさ指定となります。調整色が#000000以外の場合，タイルパターンは，標準タイルパターンに調整色を混ぜ合わせたものとなります。明るさ指定は，BBを符号付き16進数として，正値の場合は明るくし，負値の場合は暗くします。BBが7Fの場合が最も明るくなり，80の場合が最も暗くなります。

bitmap，bitmapBackground，bitmapForeground，foggyBitmap

パネルイメージ図の背景をタイリングするパターンを指定します。

backgroundImage値に空値を指定した（backgroundImageリソースを定義するが値は指定しない）場合にだけ有効です。

タイルパターンは，bitmap値で指定したビットマップファイルから，背景色（bitmapBackground値）と前景色（bitmapForeground値）で生成したイメージに，foggyBitmap値で指定したパターンとパネルイメージ図背景色で網掛けしたものとなります。

網掛け無しにしたい場合は，foggyBitmap値にnoneを指定してください。背景を単色（模様無し）にしたい場合は，foggyBitmap値およびbitmap値にnoneを指定してください。

ユーザ作成のビットマップファイルを指定する場合は，完全パス名で指定してください。

imageAdjustmentColorLight，backgroundLight，bitmapBackgroundLight，bitmapForegroundLight

KDNL003P-Q，KDNL004P-Qなどのメッセージダイアログ背景をタイリングするパターンを指定します。

imageAdjustmentColorLightには，imageAdjustmentColor値の代わりに使用する値を指定します。

backgroundLight，bitmapBackgroundLight，bitmapForegroundLightにはそれぞれ，background値，bitmapBackground値，bitmapForeground値の代わりに使用する色を指定します。backgroundLightは，useBackground値にTrueを指定した場合だけに有効です。Falseを指定すると，ダイアログボックス背景色がbackgroundLight値となります。

title

［パネル操作］ウィンドウのタイトルを指定します。指定値に%sを含む場合は，ホスト名に置き換えます。%sを2個以上記述しないでください。

5　メッセージ

Network Element Manager for Ciscoが独自に出力するメッセージについて説明します。

5.1　メッセージの見方

Network Element Manager for Ciscoが出力するメッセージの見方を説明します。

5.1.1　メッセージの表示方法

Network Element Manager for Ciscoのメッセージは，ダイアログボックスに表示されます。タイトル領域にメッセージIDを，クライアント領域にメッセージテキストだけを表示します。

5.1.2　メッセージIDの形式

メッセージIDの形式を説明します。

形式

KDNLxxxP-y

説明

xxx：メッセージ番号

-y：メッセージ種別

-E：エラーメッセージ

-W：ワーニングメッセージ

-I：インフォメーションメッセージ

-K：ワーキングメッセージ

-Q：クエスチョンメッセージ

5.2　パネル操作機能のメッセージ

パネル操作機能のメッセージについて説明します。

なお，この章では，メッセージ中の可変値を斜体で示しています。

KDNL003P-Q

ポーリング間隔を入力してください。（単位：秒）

KDNL004P-Q

タイムアウト間隔を入力してください。（単位：秒）

KDNL016P-K

パネル操作ウィンドウの表示処理中です。お待ち下さい。

KDNL101P-E

一覧表示するポート数は50個以下にしてください。

対処

選択するポート数を50個以下に減らして，再度メニューから［一覧］を選択してください。

KDNL103P-E

一覧表示するMIB情報がありません。

要因

次の要因が考えられます。

構成情報を定義していないポートだけを選択している。

対象機器（制御プログラム）が，MIB情報を通知できない状態にある。

KDNL410P-E

ホスト名称に対する処理種別処理中にSNMP get要求がタイムアウトしました。

対処

パネル操作機能起動後に発生した場合

この現象が頻発する場合は，次のどれかで対処してください。

ホスト名称@timeOutIntervalまたはtimeOutIntervalカスタマイズリソースに大きな値を設定したあと，メニューから［再起動］を選択する。

-timeoutオプションに大きな値を指定してパネル操作を起動し直す。

メニューの［タイムアウト間隔］を選択して，大きな値を設定する。

パネル操作機能起動時に発生した場合

get用のコミュニティ名称，またはリモート・ポートが不正な場合は，カスタマイズリソースまたはコマンドオプションで正しいコミュニティ名称，またはリモート・ポートを設定したあと，パネル操作を起動してください。get用のコミュニティ名称，およびリモート・ポートが正しい場合で，パネル操作を起動し直してもこの現象が発生する場合は，次のどちらかで対処してください。

ホスト名称@timeOutIntervalまたはtimeOutIntervalカスタマイズリソースに大きな値を設定する。

-timeoutオプションにおきな値を指定する。

KDNL415P-E

show_panelコマンドの指定に誤りがあります。

[・ホスト名称が指定されていません。]

[・不正なオプションです： オプション[, ...]]

[・オプション値が不正です： オプション 値[, ...]]

使用方法： show_panel ホスト名称 [オプション]

　オプション：

　　-v1 (SNMPv1)

　　-v2c (SNMPv2c)

　　-timeout タイムアウト間隔(1/10秒単位)

　　-retry 再試行回数

　　-community コミュニティ名称

　　-port リモートポート

KDNL417P-E

ホスト名称（ホスト名称）が不正です。

KDNL418P-E

ホスト名称に対する処理種別処理中にSNMP get next 要求がタイムアウトしました。

対処

パネル操作機能起動後に発生した場合

この現象が頻発する場合は，次のどれかで対処してください。

ホスト名称@timeOutIntervalまたはtimeOutIntervalカスタマイズリソースに大きな値を設定したあと，メニューから［再起動］を選択する。

-timeoutオプションに大きな値を指定してパネル操作を起動し直す。

メニューの［タイムアウト間隔］を選択して，大きな値を設定する。

パネル操作機能起動時に発生した場合

get用のコミュニティ名称，またはリモート・ポートが不正な場合は，カスタマイズリソースまたはコマンドオプションで正しいコミュニティ名称，またはリモート・ポートを設定したあと，パネル操作を起動してください。get用のコミュニティ名称，およびリモート・ポートが正しい場合で，パネル操作を起動し直してもこの現象が発生する場合は，次のどちらかで対処してください。

ホスト名称@timeOutIntervalまたはtimeOutIntervalカスタマイズリソースに大きな値を設定する。

-timeoutオプションにおきな値を指定する。

KDNL420P-W

ログファイルの{関数名()が失敗しました。｜形式が不正です。}

・ファイル： ログファイル名

[・errno： エラーコード（理由）]

ログが採取できないので，原因解決後，パネル操作をやり直してください。

KDNL501P-E

リソース値（＊リソース名称：リソース値）が不正です。

要因

カスタマイズファイル中のリソース定義に誤りがあります。

対処

リソース定義を正した後，パネル操作機能を起動し直してください。

KDNL600P-E

パネル操作対象外のノードです。

KDNL701P-I

ホスト名称：ホスト名称の管理情報

管理情報群

要因

メニューの［一覧］で，機器全体の管理情報表示を指示した場合に表示されます。

管理情報群には，管理項目ごとに，管理項目名称と管理項目MIB値を対にして情報を表示します。

表示する管理項目を次に示します。

表5‒1　表示する管理項目

管理項目

説明

IOSバージョン

該当する機器のIOSバージョン。

温度

該当する機器の温度情報。

Cisco 2955T-12以外の場合は表示されません。

FAN動作状態

該当する機器のFAN動作状態。

Cisco 2960-24TT，Cisco 2960-24TC，Cisco 2960-48TT，Cisco 2960G-24TC，Cisco 3560-24TS，Cisco 3750G-24T，Cisco 3750G-24TS，Cisco 3750G-48TS以外の場合は表示されません。

KDNL702P-I

ホスト名称：ホスト名称

ポート種別 番号ポートの管理情報　（Ciscoスイッチの場合）

ポート種別 番号番ポートの管理情報　（Cisco 3660メインボード・筐体上のポートの場合）

ポート種別 番号slot 番号番ポートの管理情報　（ネットワークモジュールの場合）

ポート種別 番号slot 番号Dslot 番号番ポートの管理情報　（インタフェースカードの場合）

管理情報群

　　：

要因

メニューの［一覧］で，ポートの管理情報表示を選択した場合に表示されます。

管理情報群には，管理項目ごとに，管理項目名称と管理項目MIB値を対にして情報を表示します。

表示する管理項目を次に示します。

表5‒2　表示する管理項目

管理項目

説明

受信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するポートを介して受信したオクテット数の合計。

送信オクテット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するポートを介して送信したオクテット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するポートを介して受信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

受信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するポートを介して受信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するポートを介して送信した個別アドレス指定のパケット数の合計。

送信パケット数（ユニキャスト以外）

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するポートを介して送信したマルチキャストまたはブロードキャストのパケット数の合計。

受信エラーパケット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するポートを介して受信したエラーパケット数の合計。

送信エラーパケット数

該当する機器の電源を入れてから現在までに，該当するポートを介して送信したエラーパケット数の合計。

KDNL800P-E

メモリ不足が発生しました。

KDNL802P-E

ビットマップファイル（名称）が不正です。

要因

カスタマイズファイル中のリソース定義で設定したビットマップファイルについて次のことが考えられます。

ファイルがない。

オープンできない。

内容が不正。

対処

リソース定義を修正したあと，パネル操作機能を起動し直してください。

KDNL815P-E

［名称に対する］［処理種別処理中に］［｛SNMP｛get｜set｜get next｝要求で｜関数名()で｝］エラーが発生しました。

・原因：原因

［・errno：エラーコード（理由）］

［・オブジェクトID：オブジェクトID］

［・レジストリー：レジストリーキー，または値エントリー］

［・ファイル：ファイル名］

具体的なメッセージの要因と対処を次に示します。

原因：エージェントからの応答が不正です。

要因

エージェントから予期しない応答が返りました。

〜一覧処理中にSNMP get要求でエラーが発生しました。

原因：SNMP：Variable does not exist or access is denied

要因

ノードの機器構成が変更されました。

対処

機器構成が変更された場合は，パネル操作機能を再起動してください。

〜表示処理中にSnmpSendMsg()でエラーが発生しました。

原因：(199) Undefined TL error

対処

ネットワーク接続が無効な場合は有効にしてください。

上記以外のメッセージの場合

対処

オンラインマニュアルを参照してください。

KDNL900P-E

関数名()の引数が不正です。

対処

システム管理者に連絡してください。

付録

付録A　フォルダ一覧

Network Element Manager for Ciscoで使用するフォルダ名を次の表に示します。

表A‒1　 Network Element Manager for Ciscoで使用するフォルダ一覧

内容

フォルダ名

パネル定義格納フォルダ

インストールフォルダ¥any

インストールフォルダ¥app-defaults

インストールフォルダ¥bitmaps

インストールフォルダ¥etc

インストールフォルダ¥help

インストールフォルダ¥image

インストールフォルダ¥jp

インストールフォルダ¥nls

インストールフォルダ¥sysobjectid

コマンド格納フォルダ

インストールフォルダ¥bin

ログ格納フォルダ

インストールフォルダ¥log

付録B　各バージョンの変更内容

ここでは，バージョンごとに変更点を説明します。

付録B.1　11-00の変更内容

ネットワーク管理基盤として，HP NNMi 10.0x Patch 1およびJP1/NNM 11-00に対応しました。

リソース管理基盤として，JP1/SSO 11-00以降に対応しました。

付録B.2　10-00の変更内容

Cisco 2960Gシリーズに対応しました。対応した機器は以下の通りです。

Cisco 2960G-8TC，Cisco 2960G-24TC

Cisco 3750シリーズに対応しました。対応した機器は以下の通りです。

Cisco 3750G-48TS

IPv6に対応しました。

付録B.3　09-00の変更内容

グラフ機能のサポートを中止しました。

HP-UXおよびSolarisのサポートを中止しました。

パネル画面の表示方法を変更しました。

JP1/Cm2/Network Element Manager for Cisco RouterとJP1/Cm2/Network Element Manager for Cisco Switchを統合しました。

付録B.4　08-10の変更内容

Cisco 2955シリーズに対応しました。対応した機器は以下の通りです。

Cisco 2955T-12

Cisco 2960シリーズに対応しました。対応した機器は以下の通りです。

Cisco 2960-24TT，Cisco 2960-24TC，Cisco 2960-48TT

Cisco 2970シリーズに対応しました。対応した機器は以下の通りです。

Cisco 2970G-24T

Cisco 3560シリーズに対応しました。対応した機器は以下の通りです。

Cisco 3560-24TS

Cisco 3750シリーズに対応しました。対応した機器は以下の通りです。

Cisco 3750G-24T，Cisco 3750G-24TS

付録B.5　08-00の変更内容

ネットワーク管理基盤として，HP OpenView NNM 7.5およびJP1/Cm2/NNM 08-00以降に対応しました。

リソース管理基盤として，JP1/Cm2/SSO 08-00以降に対応しました。

索引

数字

1720でサポートするボード一覧[1]

2600／2600XMシリーズでサポートするボード一覧[1]

3600シリーズでサポートするボード一覧[1]

B

background[1]

backgroundImage[1]

backgroundLight[1]

bitmap[1]

bitmapBackground[1]

bitmapBackgroundLight[1]

bitmapForeground[1]

bitmapForegroundLight[1]

C

Ciscoスイッチ[1]

Ciscoスイッチの管理対象機器[1]

Ciscoスイッチリソースに対するMIBオブジェクト[1]

Ciscoルーター[1]

Ciscoルーターの管理対象機器[1]

Ciscoルーターリソースに対するMIBオブジェクト[1]

communityNameForGet[1]

F

foggyBitmap[1]

I

imageAdjustmentColor[1]

imageAdjustmentColorLight[1]

M

minimumPollingInterval[1]

N

Network Element Manager for Ciscoでするフォルダ一覧[1]

Network Element Manager for Ciscoの機能[1]

P

pollingInterval[1]

pollingStatus[1]

R

retryCount[1]

S

SSO[1]

T

timeOutCountToNodeDown[1]

timeOutInterval[1]

title[1]

U

useBackground[1]

か

外観に関するリソース[1]

カスタマイズ[1]

カスタマイズする場合の注意事項[1]

カスタマイズの対象[1]

カスタマイズの方法[1]

カスタマイズファイルの定義[1]

管理対象機器[1]

き

起動[1]

起動と停止[1]

筐体の状態表示[1]、[2]

こ

固定表示する部品[1]、[2]、[3]、[4]

し

実際とは異なる表示をする部品[1]、[2]、[3]

実際にはないが表示する部品[1]、[2]、[3]

収集データの格納ディレクトリ[1]

シンボルの表示[1]

て

停止[1]

と

動作に関するリソース[1]

は

パネルイメージ図表示規則[1]

パネル操作[1]、[2]

［パネル操作］ウィンドウ[1]

［パネル操作］ウィンドウ（Cisco 2950G-48の場合）[1]

パネル操作機能のメッセージ[1]

パネル操作機能のメニュー[1]

ひ

表示しない部品[1]、[2]、[3]、[4]

表示する管理項目[1]、[2]

表示内容[1]

ふ

部品[1]、[2]

ほ

ボードの状態表示[1]、[2]

ポートの状態表示[1]、[2]、[3]、[4]、[5]

ポートの選択[1]

ホスト名@communityNameForGet[1]

ホスト名@remotePort[1]

ホスト名@retryCount[1]

ホスト名@timeOutInterval[1]

め

メッセージ[1]

メッセージIDの形式[1]

メッセージの表示方法[1]

メッセージの見方[1]

メニュー[1]

り

リソース一覧[1]

リソース一覧〔カスタマイズ〕[1]

リソース情報[1]

リソースとMIBオブジェクト[1]

リソースの概要[1]

れ

例外部品[1]