JP1 Version 11　JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Server

解説・文法書

3021-3-A61

前書き

対象製品

●JP1/Performance Management - Manager（適用OS：Windows Server 2008 R2，Windows Server 2012）

P-2A2C-AABL JP1/Performance Management - Manager 11-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A2C-5ABL JP1/Performance Management - Manager 11-00

P-CC2A2C-5RBL JP1/Performance Management - Web Console 11-00

●JP1/Performance Management - Manager（適用OS：CentOS 6 (x64)，CentOS 7，Linux 6 (x64)，Linux 7，Oracle Linux 6 (x64)，Oracle Linux 7，SUSE Linux 12）

P-812C-AABL JP1/Performance Management - Manager 11-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC812C-5ABL JP1/Performance Management - Manager 11-00

P-CC812C-5RBL JP1/Performance Management - Web Console 11-00

●JP1/Performance Management - Manager（適用OS：AIX V6.1，AIX V7.1）

P-1M2C-AABL JP1/Performance Management - Manager 11-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC1M2C-5ABL JP1/Performance Management - Manager 11-00

P-CC1M2C-5RBL JP1/Performance Management - Web Console 11-00

●JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Server（適用OS：Windows Server 2008 R2，Windows Server 2012）

P-2A2C-CYB4 JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Server 11-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A2C-FYB4 JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Server 11-00

P-CC2A2C-AJBL JP1/Performance Management - Base 11-00

これらの製品には，他社からライセンスを受けて開発した部分が含まれています。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，Cosminexus，HiRDB，JP1，OpenTP1，uCosminexusは，（株）日立製作所の商標または登録商標です。

IBMは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM，AIXは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM， DB2は，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Itaniumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft Exchange Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MicrosoftおよびOutlookは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

ODBCは，米国Microsoft Corporationが提唱するデータベースアクセス機構です。

OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

SQL Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

SUSEは，米国およびその他の国におけるSUSE LLCの登録商標または商標です。

UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

プログラムプロダクト「P-9D2C-AAA1，P-9D2C-AJA1，P-9D2C-ARA1」には，Oracle Corporationまたはその子会社，関連会社が著作権を有している部分が含まれています。

プログラムプロダクト「P-9D2C-AAA1，P-9D2C-AJA1，P-9D2C-ARA1」には，UNIX System Laboratories, Inc.が著作権を有している部分が含まれています。

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記

製品名

Hyper-V

Microsoft(R) Hyper-V(TM) 1.0

Microsoft(R) Hyper-V(TM) 2.0

IIS

Microsoft(R) Internet Information Server

Internet Explorer

Windows(R) Internet Explorer(R)

WSFC

Microsoft(R) Windows Server(R) Failover Cluster

Outlook

Microsoft(R) Outlook(R)

Windows Server 2008

Windows Server 2008 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard

Windows Server 2012

Windows Server 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard

Windows Server 2012 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard

WSFC

Windows Server(R) Failover Cluster

Windows Server 2008およびWindows Server 2012を総称して，Windowsと表記することがあります。

発行

2016年1月 3021-3-A61

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2016, Hitachi, Ltd.

All Rights Reserved. Copyright (C) 2016, NEC Corporation.

はじめに

このマニュアルは，JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Serverの機能や収集レコードなどについて説明したものです。

対象読者

このマニュアルは，次の方を対象としています。

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Serverの機能および収集レコードについて知りたい方

JP1/Performance Managementを使用したシステムを構築，運用して，Microsoft(R) Internet Information Serverのパフォーマンスデータを収集したい方

また，Microsoft(R) Internet Information Serverについて熟知していることを前提としています。

なお，JP1/Performance Managementを使用したシステムの構築，運用方法については，次のマニュアルもあわせてご使用ください。

JP1/Performance Management 設計・構築ガイド

JP1/Performance Management 運用ガイド

JP1/Performance Management リファレンス

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す編から構成されています。なお，このマニュアルは各OS（Operating System）に共通のマニュアルです。OSごとに差異がある場合は，本文中でそのつど内容を書き分けています。

第1編　概要編

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Serverの概要について説明しています。

第2編　構築・運用編

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Serverのインストールとセットアップ，およびクラスタシステムでの運用について説明しています。

第3編　リファレンス編

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Serverの監視テンプレート，収集レコード，およびメッセージについて説明しています。

第4編　トラブルシューティング編

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Serverでトラブルが発生したときの対処方法について説明しています。

読書手順

このマニュアルは，利用目的に合わせて編を選択して読むことができます。利用目的別にお読みいただくことをお勧めします。

マニュアルを読む目的

記述個所

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Serverの特長を知りたい。

第1編

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Serverの機能概要を知りたい。

第1編

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Serverの導入時の作業を知りたい。

第2編

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Serverの監視テンプレートについて知りたい。

第3編

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Serverの収集レコードについて知りたい。

第3編

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Serverのメッセージについて知りたい。

第3編

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Serverでトラブルが発生したときの対処方法について知りたい。

第4編

このマニュアルで使用する書式

このマニュアルで使用する書式を次に示します。

書式

説明

文字列

可変の値を示します。

（例）日付はYYYYMMDDの形式で指定します。

［　］

ウィンドウ，ダイアログボックス，タブ，メニュー，ボタンなどの画面上の要素名を示します。

［　］−［　］

メニューを連続して選択することを示します。

（例）　［ファイル］−［新規作成］を選択します。

上記の例では，［ファイル］メニュー内の［新規作成］を選択することを示します。

第1編　概要編

1　PFM - Agent for IISの概要

この章では，PFM - Agent for IISの概要について説明します。

1.1　PFM - Agent for IISの特長

PFM - Agent for IISは，IISのパフォーマンスを監視するために，パフォーマンスデータを収集および管理するプログラムです。

PFM - Agent for IISの特長を次に示します。

IISの稼働状況を分析できる

監視対象のIISから，Working Setについてのページフォールトの状況や，Web，FTPの接続状況などのパフォーマンスデータを，PFM - Agent for IISで収集および集計し，その傾向や推移を図示することで，IISの稼働状況の分析が容易にできます。

IISの運用上の問題点を早期に発見し，原因を調査する資料を提供できる

監視対象のIISで，システムリソースが不足するなどのパフォーマンスの低下が発生した場合，Eメールなどを使ってユーザーに通知することで，問題点を早期に発見できます。また，その問題点に関連する情報を図示することで，原因を調査する資料を提供できます。

PFM - Agent for IISを使用するには，PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleが必要です。

PFM - Agent for IISについて次に説明します。

1.1.1　IISのパフォーマンスデータを収集できます

PFM - Agent for IISを使用すると，IISのシステムリソースなどのパフォーマンスデータが収集できます。

PFM - Agent for IISでは，パフォーマンスデータは，次のように利用できます。

IISの稼働状況をグラフィカルに表示する

パフォーマンスデータは，PFM - Web Consoleを使用して，「レポート」と呼ばれるグラフィカルな形式に加工し，表示できます。レポートによって，IISの稼働状況がよりわかりやすく分析できるようになります。

レポートには，次の種類があります。

リアルタイムレポート

監視しているIISの現在の状況を示すレポートです。主に，システムの現在の状態や問題点を確認するために使用します。リアルタイムレポートの表示には，収集した時点のパフォーマンスデータが直接使用されます。

履歴レポート

監視しているIISの最近から現在までの状況を示すレポートです。主に，システムの傾向を分析するために使用します。履歴レポートの表示には，PFM - Agent for IISのデータベースに格納されたパフォーマンスデータが使用されます。

問題が起こったかどうかの判定条件として使用する

収集されたパフォーマンスデータの値が何らかの異常を示した場合，ユーザーに通知するなどの処置を取るように設定できます。

1.1.2　パフォーマンスデータの性質に応じた方法で収集できます

パフォーマンスデータは，「レコード」の形式で収集されます。各レコードは，「フィールド」と呼ばれるさらに細かい単位に分けられます。レコードおよびフィールドの総称を「データモデル」と呼びます。

レコードは，性質によって2つのレコードタイプに分けられます。どのレコードタイプでどのパフォーマンスデータが収集されるかは，PFM - Agent for IISで定義されています。ユーザーは，PFM - Web Consoleを使用して，どのパフォーマンスデータのレコードを収集するか選択します。

PFM - Agent for IISのレコードタイプを次に示します。

Product Intervalレコードタイプ（以降，PIレコードタイプと省略します）

PIレコードタイプのレコードには，1分ごとのプロセス数など，ある一定の時間（インターバル）ごとのパフォーマンスデータが収集されます。PIレコードタイプは，時間の経過に伴うシステムの状態の変化や傾向を分析したい場合に使用します。

Product Detailレコードタイプ（以降，PDレコードタイプと省略します）

PDレコードタイプのレコードには，現在起動しているプロセスの詳細情報など，ある時点でのシステムの状態を示すパフォーマンスデータが収集されます。PDレコードタイプは，ある時点でのシステムの状態を知りたい場合に使用します。

各レコードについては，「6.　レコード」を参照してください。

1.1.3　パフォーマンスデータを保存できます

収集したパフォーマンスデータを，PFM - Agent for IISの「Storeデータベース」と呼ばれるデータベースに格納することで，現在までのパフォーマンスデータを保存し，IISの稼働状況について，過去から現在までの傾向を分析できます。傾向を分析するためには，履歴レポートを使用します。

ユーザーは，PFM - Web Consoleを使用して，どのパフォーマンスデータのレコードをStoreデータベースに格納するか選択します。PFM - Web Consoleでのレコードの選択方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

1.1.4　IISの運用上の問題点を通知できます

PFM - Agent for IISで収集したパフォーマンスデータは，IISのパフォーマンスをレポートとして表示するのに利用できるだけでなく，IISを運用していて問題が起こったり，障害が発生したりした場合にユーザーに警告することもできます。

例えば，システムリソースの空きが10%を下回った場合，ユーザーにEメールで通知するとします。このように運用するために，「システムリソースの空きが10%未満」を異常条件のしきい値として，そのしきい値に達した場合，Eメールをユーザーに送信するように設定します。しきい値に達した場合に取る動作を「アクション」と呼びます。アクションには，次の種類があります。

Eメールの送信

コマンドの実行

SNMPトラップの発行

イベントの発行

しきい値やアクションを定義したものを「アラーム」と呼びます。1つ以上のアラームを1つのテーブルにまとめたものを「アラームテーブル」と呼びます。アラームテーブルを定義したあと，PFM - Agent for IISと関連づけます。アラームテーブルとPFM - Agent for IISとを関連づけることを「バインド」と呼びます。バインドすると，PFM - Agent for IISによって収集されているパフォーマンスデータが，アラームで定義したしきい値に達した場合，ユーザーに通知できるようになります。

このように，アラームおよびアクションを定義することで，IISの運用上の問題を早期に発見し，対処できます。

アラームおよびアクションの設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，アラームの定義と操作について説明している章を参照してください。

1.1.5　アラームおよびレポートが容易に定義できます

PFM - Agent for IISでは，「監視テンプレート」と呼ばれる，必要な情報があらかじめ定義されたレポートおよびアラームを提供しています。この監視テンプレートを使用することで，複雑な定義をしなくてもIISの運用状況を監視する準備が容易にできるようになります。監視テンプレートは，ユーザーの環境に合わせてカスタマイズすることもできます。監視テンプレートの使用方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働分析のためのレポートの作成またはアラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。また，監視テンプレートの詳細については，「5.　監視テンプレート」を参照してください。

1.1.6　クラスタシステムで運用できます

クラスタシステムを使うと，システムに障害が発生した場合にも継続して業務を運用できる，信頼性の高いシステムが構築できます。このため，システムに障害が発生した場合でもPerformance Managementの24時間稼働および24時間監視ができます。

クラスタシステムでホストに障害が発生した場合の運用例を次の図に示します。

図1‒1　クラスタシステムの運用例

同じ設定の環境を2つ構築し，通常運用する方を「実行系ノード」，障害発生時に使う方を「待機系ノード」として定義しておきます。

クラスタシステムでのPerformance Managementの運用の詳細については，「4.　クラスタシステムでの運用」を参照してください。

2　パフォーマンス監視

この章では，PFM - Agent for IISによるパフォーマンス監視について説明します。

2.1　パフォーマンス監視について

パフォーマンスデータの収集方法と管理方法は，パフォーマンスデータが格納されるレコードのレコードタイプによって異なります。PFM - Agent for IISのレコードは，次の2つのレコードタイプに分けられます。

PIレコードタイプ

PDレコードタイプ

パフォーマンスデータの収集方法と管理方法を次に示します。

パフォーマンスデータの収集方法

パフォーマンスデータの収集方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Management の機能について説明している章を参照してください。

収集されるパフォーマンスデータの値については，「6.　レコード」を参照してください。

パフォーマンスデータの管理方法

パフォーマンスデータの管理方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

PFM - Agentで収集および管理されているレコードのうち，どのパフォーマンスデータを利用するかは，PFM - Web Consoleで選択します。選択方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

システムを安定稼働させるためには，パフォーマンスを監視してシステムの状態を把握することが重要です。ここでは，PFM - Agent for IISを用いたパフォーマンス監視の目的を紹介します。

2.1.1　パフォーマンス監視の目的

パフォーマンスを監視することは，IISのシステム環境の構築や管理で重要な作業です。

PFM - Agent for IISを用いたパフォーマンス監視は，主に次の目的で使用できます。

IISのシステムが正常に運用されているかどうかを監視する稼働状況監視

IISのシステムが十分なサービスを提供しているかどうかを監視する性能情報監視

IISのシステムを運用する場合，IISのシステムを構成する要素が正しく稼働しているか，また，IISのシステムが十分な性能のサービスを提供しているかどうかを確認することは，大変重要なことです。

このように，IISのシステムを安定稼働させるには，PFM - Agent for IISを用いて正しくパフォーマンスを監視することが重要です。

ここでは，PFM - Agent for IISを用いてパフォーマンスを監視し，IISのシステムを安定稼働させる方法について紹介します。

パフォーマンスの監視方法について，例を挙げて紹介しますが，しきい値はあくまで参考値です。具体的なしきい値については，ベースラインを測定し決定してください。

また，具体的な設定項目については，IISのシステムの運用形態に合わせて，検討してください。

2.1.2　ベースラインの選定

ベースラインの選定とは，システム運用で問題なしと想定されるラインをパフォーマンス測定結果から選定する作業です。

PFM製品では，ベースラインの値をしきい値とすることでシステムの運用監視をします。ベースラインの選定はしきい値を決定し，パフォーマンス監視をする上での重要な作業となります。

なお，ベースラインの選定では，次の注意事項を考慮してください。

運用環境の高負荷テスト時など，ピーク時の状態を測定することをお勧めします。

システム構成によってしきい値が大きく異なるため，システムリソースや運用環境を変更する場合は，再度ベースラインを測定することをお勧めします。

2.2　監視テンプレートについて

Performance Managementでは，次の方法でアラームとレポートを定義できます。

PFM - Agentで定義されているアラームやレポートをそのまま使用する

PFM - Agentで定義されているアラームやレポートをコピーしてカスタマイズする

ウィザードを使用して新規に定義する

PFM - Agentで用意されているアラームやレポートを「監視テンプレート」と呼びます。監視テンプレートのレポートとアラームは，必要な情報があらかじめ定義されているので，コピーしてそのまま使用したり，ユーザーの環境に合わせてカスタマイズしたりできます。そのため，ウィザードを使用して新規に定義をしなくても，監視対象の運用状況を監視する準備が容易にできるようになります。

PFM - Agent for IISで定義されている監視テンプレートのアラームとレポートの設定内容については，「5.　監視テンプレート」を参照してください。監視テンプレートの使用方法の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働分析のためのレポートの作成およびアラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。

注意事項

監視テンプレートのアラームに設定されているしきい値は参考例です。監視テンプレートのアラームを使用する場合は，コピーして，環境やOSに合わせて適切なしきい値を設定してください。

2.3　パフォーマンス監視の例

ここでは，PFM - Agent for IISによるパフォーマンス監視の例について説明します。

2.3.1　稼働状況監視の例

ここでは，稼働状況監視の設定例を紹介します。

(1)　必要なメモリー空き容量があるか

必要なメモリー空き容量があるかを監視するレコードとフィールド，および異常時の対処方法を次に示します。

表2‒1　メモリー空き容量を監視する設定例

使用レコード

使用フィールド

異常値

PI_WS

Memory Available Bytes

4,194,304以下

対処方法

使用可能なメモリーが少ないため，メモリーを追加するか，不要処理を終了させるなど，システム上の作業負荷を軽減してください。

(2)　ハードページフォールト

ハードページフォールトを監視するレコードとフィールド，および異常時の対処方法を次に示します。

表2‒2　ハードページフォールトを監視する設定例

使用レコード

使用フィールド

異常値

PI_WS

Memory Page Reads/sec

6以上

対処方法

ハードページフォールトの発生が多いため，メモリーを追加するか，不要処理を終了させるなど，システム上の作業負荷を軽減してください。

2.3.2　性能情報監視の例

ここでは，性能情報監視の設定例を紹介します。

(1)　Webサービスが送受信したバイト数

Webサービスが送受信したバイト数を監視するレコードとフィールド，および異常時の対処方法を次に示します。

表2‒3　Webサービスが送受信したバイト数を監視する設定例

使用レコード

使用フィールド

異常値

PI_TRAL

Web - Bytes Total/sec

−

（凡例）

−：なし

対処方法

異常値はシステム構成によって大きく異なります。数値が0の場合，Webサービスの正常動作を確認してください。

(2)　FTPサービスが送受信したバイト数

FTPサービスが送受信したバイト数を監視するレコードとフィールド，および異常時の対処方法を次に示します。

表2‒4　FTPサービスが送受信したバイト数を監視する設定例

使用レコード

使用フィールド

異常値

PI_TRAL

Bytes Total/sec

−

（凡例）

−：なし

対処方法

異常値はシステム構成によって大きく異なります。数値が0の場合，FTPサービスの正常動作を確認してください。

第2編　構築・運用編

3　インストールとセットアップ

この章では，PFM - Agent for IISのインストールおよびセットアップ方法について説明します。Performance Managementシステム全体のインストールおよびセットアップ方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Windows用のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

3.1　インストールとセットアップの流れ

PFM - Agent for IISをインストールおよびセットアップする流れを説明します。

図3‒1　インストールとセットアップの流れ

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleのインストール方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

なお，ユーザー入力を必要とするセットアップコマンドは，対話形式で実行するか非対話形式で実行するかを選択できます。

対話形式で実行する場合は，コマンドの指示に従ってユーザーが値を入力する必要があります。

非対話形式で実行する場合は，コマンド実行中に必要となる入力作業をオプション指定や定義ファイルで代替するため，ユーザー入力が不要になります。また，バッチ処理やリモート実行によってセットアップ作業を自動化できるため，管理者の負担や運用コストを低減できます。

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

3.2　インストールの前に確認すること

ここでは，PFM - Agent for IISをインストールおよびセットアップする前に確認することについて説明します。

3.2.1　前提OS

PFM - Agent for IISが動作するOSを次に示します。

Windows Server 2008 R2 ※

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

注※

IPF版は除きます。

注意事項

PFM - Agent for IISは上記以外のOSにも正常にインストールできる場合がありますが，適用OS上以外での動作は保証されませんのでご注意ください。

3.2.2　ネットワーク環境の設定

Performance Managementが動作するためのネットワーク環境について説明します。

(1)　IPアドレスの設定

PFM - Agentのホストは，ホスト名でIPアドレスを解決できる環境を設定してください。IPアドレスを解決できない環境では，PFM - Agentは起動できません。

監視ホスト名（Performance Managementシステムのホスト名として使用する名前）には，実ホスト名またはエイリアス名を使用できます。

監視ホスト名に実ホスト名を使用している場合

Windowsシステムではhostnameコマンド，UNIXシステムではuname -nコマンドを実行して確認したホスト名で，IPアドレスを解決できるように環境を設定してください。なお，UNIXシステムでは，hostnameコマンドで取得するホスト名を使用することもできます。

監視ホスト名にエイリアス名を使用している場合

設定しているエイリアス名でIPアドレスを解決できるように環境を設定してください。

監視ホスト名の設定については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ホスト名とIPアドレスは，次のどれかの方法で設定してください。

Performance Managementのホスト情報設定ファイル（jpchostsファイル）

hostsファイル

DNS

注意事項

Performance Managementは，DNS環境でも運用できますが，FQDN形式のホスト名には対応していません。このため，監視ホスト名は，ドメイン名を除いて指定してください。

複数のLAN環境で使用する場合は，jpchostsファイルでIPアドレスを設定してください。詳細は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

Performance Managementは，DHCPによる動的なIPアドレスが割り振られているホスト上では運用できません。Performance Managementを導入するすべてのホストに，固定のIPアドレスを設定してください。

(2)　ポート番号の設定

Performance Managementプログラムのサービスは，デフォルトで次の表に示すポート番号が割り当てられています。これ以外のサービスまたはプログラムに対しては，サービスを起動するたびに，そのときシステムで使用されていないポート番号が自動的に割り当てられます。また，ファイアウォール環境で，Performance Managementを使用するときは，ポート番号を固定してください。ポート番号の固定の手順は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

表3‒1　デフォルトのポート番号とPerformance Managementプログラムのサービス（Windowsの場合）

サービス説明

サービス名

パラメーター

ポート番号

備考

サービス構成情報管理機能

Name Server

jp1pcnsvr

22285

PFM - ManagerのName Serverサービスで使用されるポート番号。Performance Managementのすべてのホストで設定される。

サービス状態管理機能

Status Server

jp1pcstatsvr

22350

PFM - ManagerおよびPFM - BaseのStatus Serverサービスで使用されるポート番号。

PFM - ManagerおよびPFM - Baseがインストールされているホストで設定される。

JP1/SLM連携機能

JP1/ITSLM

−

20905

JP1/SLMで設定されるポート番号。

（凡例）

−：なし

これらのPFM - Agentが使用するポート番号で通信できるように，ネットワークを設定してください。

3.2.3　インストールに必要なOSユーザー権限

PFM - Agent for IISをインストールするときは，必ずAdministrators権限を持つアカウントで実行してください。

3.2.4　前提プログラム

ここでは，PFM - Agent for IISをインストールする場合に必要な前提プログラムを説明します。プログラムの構成図を次に示します。

同一ホストにすべてのPerformance Managementのプログラムをインストールする場合のシステム構成例

図3‒2　同一ホストにインストールする場合のシステム構成例

PFM - Manager，PFM - Web Console，およびPFM - Agentを異なるホストにインストールする場合のシステム構成例

図3‒3　異なるホストにインストールする場合のシステム構成例

(1)　監視対象プログラム

PFM - Agent for IISの監視対象プログラムを次に示します。

Microsoft(R) Internet Information Services 7.5〜8.5

(2)　Performance Managementプログラム

監視エージェントには，PFM - AgentとPFM - Baseをインストールします。PFM - BaseはPFM - Agentの前提プログラムです。同一ホストにほかのPFM - AgentやPFM - RMをインストールする場合でも，PFM - Baseは1つだけでかまいません。

ただし，PFM - ManagerとPFM - Agentを同一ホストにインストールする場合，PFM - Baseをインストールする必要はありません。

なお，PFM - ManagerまたはPFM - BaseをPFM - Agentのホストに導入する場合は，バージョンが11-00のものを導入してください。Performance Managementプログラムを導入するホストとバージョンの関係については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，付録に記載されているバージョン互換を参照してください。

3.2.5　クラスタシステムでのインストールとセットアップについて

クラスタシステムでのインストールとセットアップは，前提となるネットワーク環境やプログラム構成が，通常の構成のセットアップとは異なります。また，実行系ノードと待機系ノードでの作業が必要になります。詳細については，「4.　クラスタシステムでの運用」を参照してください。

3.2.6　障害発生時の資料採取の準備

トラブルが発生した場合にメモリーダンプやユーザーモードプロセスダンプなどが必要になることがあります。トラブル発生時にこれらのダンプを採取する場合は，あらかじめメモリーダンプやユーザーモードプロセスダンプが出力されるように設定してください。

(1)　メモリーダンプの出力設定

［コントロールパネル］から［システム］をダブルクリックする。

［詳細設定］ページの［起動と回復］の［設定］ボタンをクリックする。

［デバッグ情報の書き込み］で，［完全メモリダンプ］を選択し，出力先のファイルを指定する。

注意

メモリーダンプのサイズは，実メモリーのサイズによって異なります。搭載している物理メモリーが大きいと，メモリーダンプのサイズも大きくなります。メモリーダンプを採取できるだけのディスク領域を確保してください。詳細は，OS付属のドキュメントを参照してください。

(2)　ユーザーモードプロセスダンプの出力設定

次のレジストリを設定することによって，アプリケーションプログラムの異常終了時，即座に調査資料のユーザーモードプロセスダンプを取得できます。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows¥Windows Error Reporting¥LocalDumps

このレジストリキーに，次のレジストリ値を設定します。

DumpFolder : REG_EXPAND_SZ ダンプ出力先のフォルダ名

（出力先フォルダには書き込み権限が必要です）

DumpCount : REG_DWORD 保存するダンプの数

DumpType : REG_DWORD 2

注意

レジストリを設定することで，JP1だけでなくほかのアプリケーションプログラムでもユーザーモードプロセスダンプが出力されるようになります。ユーザーモードプロセスダンプの出力を設定する場合はこの点をご注意ください。

ユーザーモードプロセスダンプが出力されると，その分ディスク容量が圧迫されます。ユーザーモードプロセスダンプが出力されるように設定する場合は，十分なディスク領域が確保されているダンプ出力先フォルダを設定してください。

3.2.7　インストール前の注意事項

ここでは，Performance Managementをインストールおよびセットアップするときの注意事項を説明します。

(1)　環境変数に関する注意事項

Performance ManagementではJPC_HOSTNAMEを環境変数として使用しているため，ユーザー独自に環境変数として設定しないでください。設定した場合は，Performance Managementが正しく動作しません。

(2)　同一ホストにPerformance Managementプログラムを複数インストール，セットアップするときの注意事項

Performance Managementは，同一ホストにPFM - Manager，PFM - Web Console，およびPFM - Agentをインストールすることもできます。その場合の注意事項を次に示します。

PFM - ManagerとPFM - Agentを同一ホストにインストールする場合，PFM - Baseは不要です。この場合，PFM - Agentの前提プログラムはPFM - Managerになるため，PFM - Managerをインストールしてから PFM - Agentをインストールしてください。

PFM - BaseとPFM - Managerは同一ホストにインストールできません。PFM - BaseとPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Managerをインストールする場合は，PFM - Web Console以外のすべてのPerformance ManagementプログラムをアンインストールしたあとにPFM - Manager → PFM - Agentの順でインストールしてください。また，PFM - Manager とPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Baseをインストールする場合も同様に，PFM - Web Console以外のすべてのPerformance ManagementプログラムをアンインストールしたあとにPFM - Base → PFM - Agentの順でインストールしてください。

PFM - ManagerがインストールされているホストにPFM - Agentをインストールすると，接続先PFM - ManagerはローカルホストのPFM - Managerとなります。この場合，接続先PFM - ManagerをリモートホストのPFM - Managerに変更できません。リモートホストのPFM - Managerに接続したい場合は，インストールするホストにPFM - Managerがインストールされていないことを確認してください。

PFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Managerをインストールすると，PFM - Agentの接続先PFM - Managerは自ホスト名に設定し直されます。共通メッセージログに設定結果が出力されています。結果を確認してください。

PFM - Web Consoleがインストールされているホストに，PFM - Agentをインストールする場合は，ブラウザの画面をすべて閉じてからインストールを実施してください。

Performance Managementプログラムを新規にインストールした場合は，ステータス管理機能がデフォルトで有効になります。ただし，07-50から08-00以降にバージョンアップインストールした場合は，ステータス管理機能の設定状態はバージョンアップ前のままとなります。ステータス管理機能の設定を変更する場合は，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

ポイント

システムの性能や信頼性を向上させるため，PFM - Manager，PFM - Web Console，およびPFM - Agentはそれぞれ別のホストで運用することをお勧めします。

(3)　バージョンアップの注意事項

Performance Managementプログラムをバージョンアップする場合の注意事項については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップの章にある，バージョンアップの注意事項について説明している個所を参照してください。

PFM - Agent for IISをバージョンアップする場合の注意事項については，「付録G バージョンアップ手順とバージョンアップ時の注意事項」を参照してください。

なお，バージョンアップについての詳細は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録を参照してください。

(4)　その他の注意事項

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままインストールした場合，システムの再起動を促すメッセージが表示されることがあります。この場合は，メッセージに従ってシステムを再起動し，インストールを完了させてください。

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままの状態，ディスク容量が不足している状態，またはディレクトリ権限がない状態でインストールした場合，ファイルの展開に失敗することがあります。Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラムが起動している場合はすべて停止してからインストールし直してください。ディスク容量不足やディレクトリ権限不足が問題である場合は，問題を解決したあとでインストールし直してください。

Performance Managementのプログラムをインストールする場合，次に示すセキュリティ関連プログラムがインストールされていないかどうか確認してください。インストールされている場合，次の説明に従って対処してください。

セキュリティ監視プログラム

セキュリティ監視プログラムを停止するかまたは設定を変更して，Performance Managementのプログラムのインストールを妨げないようにしてください。

ウィルス検出プログラム

ウィルス検出プログラムを停止してからPerformance Managementのプログラムをインストールすることを推奨します。

Performance Managementのプログラムのインストール中にウィルス検出プログラムが稼働している場合，インストールの速度が低下したり，インストールが実行できなかったり，または正しくインストールできなかったりすることがあります。

プロセス監視プログラム

プロセス監視プログラムを停止するかまたは設定を変更して，Performance Managementのサービスまたはプロセス，および共通コンポーネントのサービスまたはプロセスを監視しないようにしてください。

Performance Managementのプログラムのインストール中に，プロセス監視プログラムによって，これらのサービスまたはプロセスが起動されたり停止されたりすると，インストールに失敗することがあります。

PFM - Agent for IISをインストール後，PFM - Agentホストの再起動を実行しなかった場合は，再起動をする前まではPFM - Agent for IISをアンインストールしないでください。

PFM - Agent for IISをインストールする前に，TCP/IPの設定を行ってください。

パフォーマンスモニターで，"logical disk parameters"の表示が不可能な場合は，DOSプロンプト画面より"diskperf -y"を実行しホストを再起動してください。

NNMと連携している環境にインストールする場合，NNM連携機能およびovwを停止してからインストールしてください。NNM連携機能については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，NNM連携について説明している章を参照してください。NNMの環境変数とコマンドについてはマニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド」またはHP NNMのマニュアルを参照してください。

3.3　インストール

ここでは，PFM - Agentのプログラムをインストールする順序と提供媒体からプログラムをインストールする手順を説明します。

3.3.1　プログラムのインストール順序

まず，PFM - Baseをインストールし，次にPFM - Agentをインストールします。PFM - BaseがインストールされていないホストにPFM - Agentをインストールすることはできません。

なお，PFM - Managerと同一ホストにPFM - Agentをインストールする場合は，PFM - Manager，PFM - Agentの順でインストールしてください。また，Storeデータベースのバージョン1.0からバージョン2.0にバージョンアップする場合，PFM - AgentとPFM - ManagerまたはPFM - Baseのインストール順序によって，セットアップ方法が異なります。Storeバージョン2.0のセットアップ方法については，「3.7.2　Storeバージョン2.0への移行」を参照してください。

同一ホストに複数のPFM - Agentをインストールする場合，PFM - Agent相互のインストール順序は問いません。

図3‒4　プログラムのインストール順序

3.3.2　PFM - Agent for IISのインストール手順

WindowsホストにPerformance Managementプログラムをインストールするには，提供媒体を使用する方法と，JP1/NETM/DMを使用してリモートインストールする方法があります。JP1/NETM/DMを使用する方法については，マニュアル「JP1/NETM/DM 運用ガイド1（Windows(R)用）」を参照してください。

注意事項

OSのユーザーアカウント制御機能（UAC）を有効にしている場合は，インストール中にユーザーアカウント制御のダイアログが表示されることがあります。ダイアログが表示された場合は，［続行］ボタンをクリックしてインストールを続行してください。［キャンセル］ボタンをクリックした場合は，インストールが中止されます。

提供媒体を使用する場合のインストール手順を説明します。

PFM - Agent for IISをインストールするホストに，Administrators権限でログインする。

ローカルホストでPerformance Managementのプログラムのサービスが起動されていないか確認する。起動されている場合は，すべて停止する。

サービス情報を表示して，サービスが起動されていないか確認してください。サービス情報の表示方法およびサービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

ほかに起動中のアプリケーションプログラムがあれば，すべて終了する。

提供媒体を該当するドライブに入れる。

監視対象のIISが存在するホストでPFM - Agent for IISの媒体のsetup.exeを起動しインストールする。

起動したインストーラーの指示に従ってインストールを進めます。

PFM - ManagerまたはPFM - Baseのインストール時に設定された次の項目が表示され，確認できます。

ユーザー情報

インストール先フォルダ

プログラムフォルダ

PFM - Agentホストを再起動するか，またはPFM - AgentホストにてPFM関連の全サービスを起動する。

3.4　セットアップ

ここでは，PFM - Agent for IISを運用するための，セットアップについて説明します。

[図データ]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

3.4.1　言語環境の設定

Windowsは言語環境を設定する個所が複数ありますが，設定はすべて統一しておく必要があります。

言語環境の設定手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の言語環境の設定について説明している個所を参照してください。

3.4.2　PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleへのPFM - Agent for IISの登録

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleを使ってPFM - Agentを一元管理するために，PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleにPFM - Agent for IISを登録する必要があります。

PFM - Managerのバージョンが08-50以降の場合，登録は自動でされるため，ここで説明する手順は不要です。

ただし，PFM - Managerよりリリース時期が新しいPFM - Agentについては手動登録が必要になる場合があります。手動登録の要否については，PFM - Managerのリリースノートを参照してください。なお，PFM - Agent for IISのデータモデルのバージョンについては，「付録H　バージョン互換」を参照してください。

PFM - Agentの登録の流れを次に示します。

図3‒5　PFM - Agentの登録の流れ

注意事項

すでにPFM - Agent for IISの情報が登録されているPerformance Managementシステムに，新たに同じバージョンのPFM - Agent for IISを追加した場合，PFM - Agentの登録は必要ありません。

バージョンが異なるPFM - Agent for IISを，異なるホストにインストールする場合，古いバージョン，新しいバージョンの順でセットアップしてください。

PFM - Managerと同じホストにPFM - Agentをインストールした場合，jpcconf agent setupコマンドが自動的に実行されます。共通メッセージログに「KAVE05908-I エージェント追加セットアップは正常に終了しました」と出力されるので，結果を確認してください。コマンドが正しく実行されていない場合は，コマンドを実行し直してください。コマンドの実行方法については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

PFM - Agent for IISの情報を登録する作業では，PFM - Web Consoleの［レポート階層］タブ，および［アラーム階層］タブに「IIS」という名前のフォルダが作成されます。すでに「IIS」という名前のフォルダまたはファイルがある場合には，名前を変更してから作業を始めてください。

(1)　PFM - Agent for IISのセットアップファイルをコピーする

PFM - Agent for IISをインストールしたホストにあるセットアップファイルをPFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleをインストールしたホストにコピーします。手順を次に示します。

PFM - Web Consoleが起動されている場合は，停止する。

PFM - Agent のセットアップファイルをバイナリーモードでコピーする。

ファイルが格納されている場所およびファイルをコピーする場所を次の表に示します。

表3‒2　コピーするセットアップファイル

コピー先

PFM - Agent の

セットアップファイル

PFMプログラム名

OS

コピー先フォルダ

PFM - Manager

Windows

PFM - Managerのインストール先フォルダ¥setup¥

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagtkw.EXE

UNIX

/opt/jp1pc/setup/

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagtku.Z

PFM - Web Console

Windows

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ¥setup¥

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagtkw.EXE

UNIX

/opt/jp1pcwebcon/setup/

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagtku.Z

(2)　PFM - Managerホストでセットアップコマンドを実行する

PFM - ManagerでPFM - Agent for IISをセットアップするための次のコマンドを実行します。

jpcconf agent setup -key IIS

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf agent setupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf agent setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

注意事項

コマンドを実行するローカルホストのPerformance Managementのプログラムおよびサービスが完全に停止していない状態でjpcconf agent setupコマンドを実行した場合，エラーが発生することがあります。その場合は，Performance Managementのプログラムおよびサービスが完全に停止したことを確認したあと，再度jpcconf agent setupコマンドを実行してください。

PFM - ManagerホストにあるPFM - Agentのセットアップファイルは，この作業が終了したあと削除してもかまいません。

(3)　PFM - Web Consoleホストでセットアップコマンドを実行する

PFM - Web ConsoleでPFM - Agent for IISをセットアップするための次のコマンドを実行します。

jpcwagtsetup

PFM - Web ConsoleホストにあるPFM - Agentのセットアップファイルは，この作業が終了したあと削除してもかまいません。

3.4.3　ネットワークの設定[図データ]

Performance Managementを使用するネットワーク構成に応じて，変更する場合に必要な設定です。

ネットワークの設定では次の2つの項目を設定できます。

IPアドレスを設定する

Performance Managementを複数のLANに接続されたネットワークで使用するときに設定します。複数のIPアドレスを設定するには，jpchostsファイルにホスト名とIPアドレスを定義します。設定したjpchostsファイルはPerformance Managementシステム全体で統一させてください。

詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ポート番号を設定する

Performance Managementが使用するポート番号を設定できます。運用での混乱を避けるため，ポート番号とサービス名は，Performance Managementシステム全体で統一させてください。

ポート番号の設定の詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

3.4.4　ログのファイルサイズ変更[図データ]

Performance Managementの稼働状況を，Performance Management独自のログファイルに出力します。このログファイルを「共通メッセージログ」と呼びます。共通メッセージログは，デフォルトで2,048キロバイトのファイルが2ファイル使用されます。このファイルサイズを変更したい場合に，必要な設定です。

詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

3.4.5　パフォーマンスデータの格納先の変更[図データ]

PFM - Agent for IISで管理されるパフォーマンスデータを格納するデータベースの保存先，バックアップ先またはエクスポート先のフォルダを変更したい場合に，必要な設定です。

パフォーマンスデータは，デフォルトで，次の場所に保存されます。

保存先：インストール先フォルダ¥agtk¥store¥

バックアップ先：インストール先フォルダ¥agtk¥store¥backup¥

部分バックアップ先：インストール先フォルダ¥agtk¥store¥partial¥

エクスポート先：インストール先フォルダ¥agtk¥store¥dump¥

インポート先：インストール先フォルダ¥agtk¥store¥import¥

詳細については，「3.7.1　パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

3.4.6　PFM - Agent for IISの接続先PFM - Managerの設定

PFM - Agentがインストールされているホストで，そのPFM - Agentを管理するPFM - Managerを設定します。接続先のPFM - Managerを設定するには，jpcconf mgrhost defineコマンドを使用します。

注意事項

同一ホスト上に，複数のPFM - Agentがインストールされている場合でも，接続先に指定できるPFM - Managerは，1つだけです。PFM - Agentごとに異なるPFM - Managerを接続先に設定することはできません。

PFM - AgentとPFM - Managerが同じホストにインストールされている場合，接続先PFM - ManagerはローカルホストのPFM - Managerとなります。この場合，接続先のPFM - ManagerをほかのPFM - Managerに変更できません。

手順を次に示します。

Performance Managementのプログラムおよびサービスを停止する。

セットアップを実施する前に，ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

jpcconf mgrhost defineコマンド実行時に，Performance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，停止を問い合わせるメッセージが表示されます。

接続先のPFM - Managerホストのホスト名を指定して，jpcconf mgrhost defineコマンドを実行する。

例えば，接続先のPFM - Managerがホストhost01上にある場合，次のように指定します。

jpcconf mgrhost define -host host01

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf mgrhost defineコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf mgrhost defineコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

3.4.7　動作ログ出力の設定[図データ]

PFMサービスの起動・停止時や，PFM - Managerとの接続状態の変更時に動作ログを出力したい場合に必要な設定です。動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

設定方法については，「付録I　動作ログの出力」を参照してください。

3.5　アンインストール

ここでは，PFM - Agent for IISをアンインストールおよびアンセットアップする手順を示します。

3.5.1　アンインストール前の注意事項

ここでは，PFM - Agent for IISをアンインストールするときの注意事項を次に示します。

(1)　アンインストールに必要なOSユーザー権限に関する注意事項

PFM - Agent for IISをアンインストールするときは，必ずAdministrators権限を持つアカウントで実行してください。

(2)　ネットワークに関する注意事項

Performance Managementプログラムをアンインストールしても，servicesファイルに定義されたポート番号は削除されません。

(3)　プログラムに関する注意事項

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままアンインストールした場合，ファイルやフォルダが残ることがあります。この場合は，手動でインストール先フォルダ以下をすべて削除してください。

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままアンインストールした場合，システムの再起動を促すメッセージが出力されることがあります。この場合，システムを再起動して，アンインストールを完了させてください。

PFM - BaseとPFM - Agentがインストールされているホストの場合，PFM - BaseのアンインストールはPFM - Agentをアンインストールしないと実行できません。この場合，PFM - Agent，PFM - Baseの順にアンインストールしてください。また，PFM - ManagerとPFM - Agentがインストールされているホストの場合も同様に，PFM - ManagerのアンインストールはPFM - Agentをアンインストールしないと実行できません。この場合，PFM - Agent，PFM - Managerの順にアンインストールしてください。

(4)　サービスに関する注意事項

PFM - Agentをアンインストールしただけでは，jpctool service listコマンドで表示できるサービスの情報は削除されません。サービス情報の削除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップの章のサービスの削除について説明している個所を参照してください。

(5)　その他の注意事項

PFM - Web Consoleがインストールされているホストから，Performance Managementプログラムをアンインストールする場合は，Webブラウザの画面をすべて閉じてからアンインストールを実施してください。

3.5.2　接続先PFM - Managerの解除

接続先PFM - Managerを解除する場合は，対象のPFM - Managerに接続しているPFM - Agent for IISのサービス情報を削除する必要があります。

サービス情報の削除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップ（Windowsの場合）の章の，サービス情報の削除手順について説明している個所を参照してください。

なお，接続先を別のPFM - Managerに変更する場合は，「3.4.6　PFM - Agent for IISの接続先PFM - Managerの設定」を参照してください。

3.5.3　アンインストール手順

WindowsホストからPFM - Agent for IISをアンインストールする手順を説明します。

PFM - Agent for IISをアンインストールするホストに，Administrators権限でログインする。

ローカルホストでPerformance Managementのプログラムのサービスが起動されていないか確認する。起動されている場合は，すべて停止する。

サービス情報を表示して，サービスが起動されていないか確認してください。サービス情報の表示方法およびサービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

ほかに起動中のアプリケーションプログラムがあれば，すべて終了する。

アンインストールするPFM - Agent for IISを選択する。

Windowsの［コントロールパネル］で［プログラムと機能］※を選択して，アンインストールするPerformance Managementのプログラムを選択します。

注※　Windowsのバージョンによって名称が異なる場合があります。

［削除］を選択し，［OK］ボタンをクリックする。

選択したプログラムがアンインストールされます。

注意事項

OSのユーザーアカウント制御機能（UAC）を有効にしている場合は，アンインストール中にユーザーアカウント制御のダイアログが表示されることがあります。ダイアログが表示された場合は，［続行］ボタンをクリックしてアンインストールを続行してください。［キャンセル］ボタンをクリックした場合は，アンインストールが中止されます。

3.6　PFM - Agent for IISのシステム構成の変更

監視対象システムのネットワーク構成の変更や，ホスト名の変更などに応じて，PFM - Agent for IISのシステム構成を変更する場合があります。ここでは，PFM - Agent for IISのシステム構成を変更する手順を説明します。

PFM - Agent for IISのシステム構成を変更する場合，PFM - ManagerやPFM - Web Consoleの設定もあわせて変更する必要があります。Performance Managementのシステム構成を変更する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。なお，物理ホスト名またはエイリアス名を変更するときに，固有の追加作業が必要なPFM - Agentもありますが，PFM - Agent for IISの場合，固有の追加作業は必要ありません。

3.7　PFM - Agent for IISの運用方式の変更

収集した稼働監視データの運用手順の変更などで，PFM - Agent for IISの運用方式を変更する場合があります。ここでは，PFM - Agent for IISの運用方式を変更する手順を説明します。Performance Management全体の運用方式を変更する手順の詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

3.7.1　パフォーマンスデータの格納先の変更

PFM - Agent for IISで収集したパフォーマンスデータは，PFM - Agent for IISのAgent StoreサービスのStoreデータベースで管理しています。ここではパフォーマンスデータの格納先の変更方法について説明します。

(1)　jpcconf db defineコマンドを使用して設定を変更する

Storeデータベースで管理されるパフォーマンスデータの，次のデータ格納先フォルダを変更したい場合は，jpcconf db defineコマンドで設定します。Storeデータベースの格納先フォルダを変更する前に収集したパフォーマンスデータが必要な場合は，jpcconf db defineコマンドの-moveオプションを使用してください。jpcconf db defineコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

保存先フォルダ

バックアップ先フォルダ

部分バックアップ先フォルダ※

エクスポート先フォルダ

インポート先フォルダ※

注※

Storeバージョン2.0使用時だけ設定できます。

jpcconf db defineコマンドで設定するオプション名，設定できる値の範囲などを次の表に示します。

表3‒3　パフォーマンスデータの格納先を変更するコマンドの設定項目

説明

オプション名

設定できる値（Storeバージョン1.0）※

設定できる値（Storeバージョン2.0）※

デフォルト値

パフォーマンスデータの作成先フォルダ

sd

1〜127バイトのフォルダ名

1〜214バイトのフォルダ名

インストール先フォルダ¥agtk¥store

パフォーマンスデータの退避先フォルダ（フルバックアップ）

bd

1〜127バイトのフォルダ名

1〜211バイトのフォルダ名

インストール先フォルダ¥agtk¥store¥backup

パフォーマンスデータの退避先フォルダ（部分バックアップ）

pbd

−

1〜214バイトのフォルダ名

インストール先フォルダ¥agtk¥store¥partial

パフォーマンスデータを退避する場合の最大世代番号

bs

1〜9

1〜9

Storeバージョン1.0の場合

5

Storeバージョン2.0の場合

5

パフォーマンスデータのエクスポート先フォルダ

dd

1〜127バイトのフォルダ名

1〜127バイトのフォルダ名

インストール先フォルダ¥agtk¥store¥dump

バフォーマンスデータのインポート先フォルダ

id

−

1〜222バイトのフォルダ名

インストール先フォルダ¥agtk¥store¥import

（凡例）

−：設定できません。

注※

フォルダ名は，Storeデータベースのデフォルト格納先フォルダ（インストール先フォルダ¥agtk¥store）からの相対パスか，または絶対パスで指定してください。

(2)　jpcsto.iniファイルを編集して設定を変更する（Storeバージョン1.0の場合だけ）

Storeバージョン1.0使用時は，jpcsto.iniを直接編集して変更できます。

(a)　jpcsto.iniの設定項目

jpcsto.iniファイルで編集するラベル名，設定できる値の範囲などを次の表に示します。

表3‒4　パフォーマンスデータの格納先の設定項目（jpcsto.iniの[Data Section]セクション）

説明

ラベル名

設定できる値（Storeバージョン1.0）※1

デフォルト値

パフォーマンスデータの作成先フォルダ

Store Dir※2

1〜127バイトのフォルダ名

インストール先フォルダ¥agtk¥store

パフォーマンスデータの退避先フォルダ（フルバックアップ）

Backup Dir※2

1〜127バイトのフォルダ名

インストール先フォルダ¥agtk¥store¥backup

パフォーマンスデータを退避する場合の最大世代番号

Backup Save

1〜9

5

パフォーマンスデータのエクスポート先フォルダ

Dump Dir※2

1〜127バイトのフォルダ名

インストール先フォルダ¥agtk¥store¥dump

注※1

フォルダ名は，Storeデータベースのデフォルト格納先フォルダ（インストール先フォルダ¥agtk¥store）からの相対パスか，または絶対パスで指定してください。

指定できる文字は，次の文字を除く，半角英数字，半角記号および半角空白です。

; , * ? ' " < > |

指定値に誤りがある場合，Agent Storeサービスは起動できません。

注※2

Store Dir，Backup Dir，およびDump Dirには，それぞれ重複したフォルダを指定できません。

(b)　jpcsto.iniファイルの編集前の準備

Storeデータベースの格納先フォルダを変更する場合は，変更後の格納先フォルダを事前に作成しておいてください。

Storeデータベースの格納先フォルダを変更すると，変更前に収集したパフォーマンスデータを使用できなくなります。変更前に収集したパフォーマンスデータが必要な場合は，次に示す手順でデータを引き継いでください。

jpctool db backupコマンドでStoreデータベースに格納されているパフォーマンスデータのバックアップを採取する。

「(c)　jpcsto.iniファイルの編集手順」に従ってStoreデータベースの格納先フォルダを変更する。

jpctool db restoreコマンドで変更後のフォルダにバックアップデータをリストアする。

(c)　jpcsto.iniファイルの編集手順

手順を次に示します。

PFM - Agentのサービスを停止する。

ローカルホストでPFM - Agentのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。

テキストエディターなどで，jpcsto.iniファイルを開く。

パフォーマンスデータの格納先フォルダなどを変更する。

次に示す網掛け部分を，必要に応じて修正してください。

注意

行頭および「=」の前後には空白文字を入力しないでください。

各ラベルの値の「.」は，Agent StoreサービスのStoreデータベースのデフォルト格納先フォルダ（インストール先フォルダ¥agtk¥store）を示します。格納先を変更する場合，その格納先フォルダからの相対パスか，または絶対パスで記述してください。

Storeデータベースの格納先を変更する場合，指定するフォルダを事前に作成してください。

jpcsto.iniファイルには，データベースの格納先フォルダ以外にも，定義情報が記述されています。[Data Section]セクション以外の値は変更しないようにしてください。[Data Section]セクション以外の値を変更すると，Performance Managementが正常に動作しなくなることがあります。

jpcsto.iniファイルを保存して閉じる。

Performance Managementのプログラムおよびサービスを起動する。

注意

この手順でStoreデータベースの保存先フォルダを変更した場合，パフォーマンスデータファイルは変更前のフォルダから削除されません。これらのファイルが不要な場合は，次に示すファイルだけを削除してください。

拡張子が.DBであるすべてのファイル

拡張子が.IDXであるすべてのファイル

3.7.2　Storeバージョン2.0への移行

Storeデータベースの保存形式には，バージョン1.0と2.0の2種類あります。Storeバージョン2.0の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の稼働監視システムの運用設計について説明している章を参照してください。

Storeバージョン2.0は，PFM - BaseまたはPFM - Managerのバージョン08-10以降の環境に，08-10以降のPFM - Agent for IISを新規インストールした場合にだけデフォルトで利用できます。それ以外の場合は，Storeバージョン1.0形式のままとなっているため，セットアップコマンドによってStoreバージョン2.0に移行してください。

何らかの理由によってStoreバージョン1.0に戻す必要がある場合は，Storeバージョン2.0のアンセットアップを行ってください。

インストール条件に対応するStoreバージョン2.0の利用可否と利用手順を次の表に示します。

表3‒5　Storeバージョン2.0の利用可否および利用手順

インストール条件

Storeバージョン2.0の利用可否

Storeバージョン2.0の利用手順

インストール済みのPFM - Base，またはPFM - Managerのバージョン

PFM - Agentのインストール方法

08-10より前

上書きインストール

利用できない

PFM - Base，または，PFM - Managerを08-10にバージョンアップ後，セットアップコマンドを実行

新規インストール

08-10以降

上書きインストール

セットアップ後利用できる

セットアップコマンドを実行

新規インストール

利用できる

設定不要

(1)　Storeバージョン2.0のセットアップ

システムリソース見積もりと保存期間の設計

Storeバージョン2.0導入に必要なシステムリソースが，実行環境に適しているかどうかを確認してください。必要なシステムリソースを次に示します。

ディスク容量

ファイル数

1プロセスがオープンするファイル数

これらの値は保存期間の設定によって調節できます。実行環境の保有しているリソースを考慮して保存期間を設計してください。システムリソースの見積もりについては，リリースノートを参照してください。

フォルダの設定

Storeバージョン2.0に移行する場合に，Storeバージョン1.0でのフォルダ設定では，Agent Storeサービスが起動しないことがあります。このため，Agent Storeサービスが使用するフォルダの設定を見直す必要があります。Agent Storeサービスが使用するフォルダの設定はjpcconf db defineコマンドを使用して表示・変更できます。

Storeバージョン2.0は，Storeデータベースの保存先フォルダやバックアップ先フォルダの最大長がStoreバージョン1.0と異なります。Storeバージョン1.0でフォルダの設定を相対パスに変更している場合，絶対パスに変換した値がStoreバージョン2.0でのフォルダ最大長の条件を満たしているか確認してください。Storeバージョン2.0のフォルダ最大長は214バイトです。フォルダ最大長の条件を満たしていない場合は，Agent Storeサービスが使用するフォルダの設定を変更したあと，手順3以降に進んでください。

セットアップコマンドの実行

Storeバージョン2.0に移行するため，次のコマンドを実行します。

jpcconf db vrset -ver 2.0 -key agtk

jpcconf db vrsetコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

保存期間の設定

手順1の見積もり時に設計した保存期間を設定してください。Agent Storeサービスを起動して，PFM - Web Consoleで設定してください。

(2)　Storeバージョン2.0のアンセットアップ

Storeバージョン2.0のアンセットアップはjpcconf db vrsetコマンドを使用します。Storeバージョン2.0をアンセットアップすると，Storeデータベースのデータはすべて初期化され，Storeバージョン1.0に戻ります。

jpcconf db vrsetコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(3)　注意事項

(a)　Storeバージョン1.0からStoreバージョン2.0に移行する場合

StoreデータベースをStoreバージョン1.0からStoreバージョン2.0に移行した場合，PIレコードタイプのレコードの保存期間の設定は引き継がれますが，PDレコードタイプのレコードについては，以前の設定値（保存レコード数）に関係なくデフォルトの保存日数がレコードごとに設定され，保存日数以前に収集されたデータは削除されます。

例えば，Storeバージョン1.0で，Collection Intervalが3,600秒のPDレコードの保存レコード数を1,000に設定していた場合，PDレコードは1日に24レコード保存されることになるので，1,000/24≒約42日分のデータが保存されています。このStoreデータベースをStoreバージョン2.0へ移行した結果，デフォルト保存日数が10日に設定されたとすると，11日以上前のデータは削除されて参照できなくなります。

Storeバージョン2.0へ移行する前に，PDレコードタイプのレコードの保存レコード数の設定を確認し，Storeバージョン2.0でのデフォルト保存日数以上のデータが保存される設定となっている場合は，jpctool db dumpコマンドでデータベース内のデータを出力してください。Storeバージョン2.0でのデフォルト保存日数については，リリースノートを参照してください。

(b)　Storeバージョン2.0からStoreバージョン1.0に戻す場合

Storeバージョン2.0をアンセットアップすると，データは初期化されます。このため，Storeバージョン1.0に変更する前に，jpctool db dumpコマンドでStoreバージョン2.0の情報を出力してください。

3.8　バックアップとリストア

障害が発生してシステムが壊れた場合に備えて，PFM - Agent for IISの設定情報のバックアップを取得してください。また，PFM - Agent for IISをセットアップしたときなど，システムを変更した場合にもバックアップを取得してください。

なお，Performance Managementシステム全体のバックアップおよびリストアについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のバックアップとリストアについて説明している章を参照してください。

3.8.1　バックアップ

バックアップはファイルをコピーするなど，任意の方法で取得してください。バックアップを取得する際は，PFM - Agent for IISのサービスを停止した状態で行ってください。

PFM - Agent for IISの設定情報のバックアップ対象ファイルを次の表に示します。

そのほかのファイルについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPFM - Agentのバックアップ対象ファイル一覧（Windowsの場合）について説明している個所を参照してください。

表3‒6　 PFM - Agent for IISのバックアップ対象ファイル

ファイル名

説明

インストール先フォルダ※¥agtk¥agent¥*.iniファイル

Agent Collectorサービスの設定ファイル

インストール先フォルダ※¥agtk¥store¥*.iniファイル

Agent Storeサービスの設定ファイル

注※

論理ホストで運用する場合は「インストール先フォルダ」を「環境ディレクトリ¥jp1pc」に読み替えてください。環境ディレクトリとは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のフォルダを示します。

注意事項

PFM - Agent for IISのバックアップを取得する際は，取得した環境の製品バージョン番号を管理するようにしてください。製品バージョン番号の詳細については，リリースノートを参照してください。

3.8.2　リストア

PFM - Agent for IISの設定情報をリストアする場合は，次に示す前提条件を確認した上で，バックアップ対象ファイルを元の位置にコピーしてください。バックアップした設定情報ファイルで，ホスト上の設定情報ファイルを上書きします。

前提条件

PFM - Agent for IISがインストール済みであること。

PFM - Agent for IISのサービスが停止していること。

注意事項

バックアップしたホストと異なるホストへはリストアできません。

PFM - Agent for IISの設定情報をリストアする場合，バックアップを取得した環境とリストアする環境の製品バージョン番号が完全に一致している必要があります。製品バージョン番号の詳細については，リリースノートを参照してください。リストアの可否についての例を次に示します。

リストアできるケース

PFM - Agent for IIS 11-00でバックアップした設定情報をPFM - Agent for IIS 10-00にリストアする。

リストアできないケース

・PFM - Agent for IIS 09-00でバックアップした設定情報をPFM - Agent for IIS 09-50にリストアする。

・PFM - Agent for IIS 09-00でバックアップした設定情報をPFM - Agent for IIS 09-00-03にリストアする。

3.9　Webブラウザでマニュアルを参照するための設定

Performance Managementでは，PFM - Web Consoleがインストールされているホストに，プログラムプロダクトに標準添付されているマニュアル提供媒体からマニュアルをコピーすることで，Webブラウザでマニュアルを参照できるようになります。なお，PFM - Web Consoleをクラスタ運用している場合は，実行系，待機系それぞれの物理ホストでマニュアルをコピーしてください。

3.9.1　マニュアルを参照するための設定

(1)　PFM - Web Consoleのヘルプからマニュアルを参照する場合

PFM - Web Consoleのセットアップ手順に従い，PFM - Web ConsoleにPFM - Agentを登録する（PFM - Agentの追加セットアップを行う）。

PFM - Web Consoleがインストールされているホストに，マニュアルのコピー先ディレクトリを作成する。

Windowsの場合：Web Consoleのインストール先フォルダ¥doc¥言語コード¥××××

UNIXの場合：/opt/jp1pcwebcon/doc/言語コード/××××

××××には，PFM - AgentのヘルプIDを指定してください。ヘルプIDについては，「付録B　識別子一覧」を参照してください。

上記で作成したディレクトリの直下に，マニュアル提供媒体から次のファイルおよびディレクトリをコピーする。

HTMLマニュアルの場合

Windowsの場合：該当するドライブ¥MAN¥3021¥資料番号（03004A0Dなど）下の，すべてのHTMLファイル，CSSファイル，およびFIGUREフォルダ

UNIXの場合：/提供媒体のマウントポイント/MAN/3021/資料番号（03004A0Dなど）下の，すべてのHTMLファイル，CSSファイル，およびFIGUREディレクトリ

PDFマニュアルの場合

Windowsの場合：該当するドライブ¥MAN¥3021¥資料番号（03004A0Dなど）下のPDFファイル

UNIXの場合：/提供媒体のマウントポイント/MAN/3021/資料番号（03004A0Dなど）下のPDFファイル

コピーの際，HTMLマニュアルの場合はINDEX.HTMファイルが，PDFマニュアルの場合はPDFファイル自体が，作成したディレクトリ直下に配置されるようにしてください。

PFM - Web Consoleを再起動する。

(2)　お使いのマシンのハードディスクからマニュアルを参照する場合

提供媒体のsetup.exeを使ってインストールするか，または直接HTMLファイル，CSSファイル，PDFファイル，およびGIFファイルを任意のフォルダにコピーしてください。HTMLマニュアルの場合，次のディレクトリ構成になるようにしてください。

html（HTMLファイルおよびCSSファイルを格納）

└FIGURE（GIFファイルを格納）

3.9.2　マニュアルの参照手順

マニュアルの参照手順を次に示します。

PFM - Web Consoleの［メイン］画面のメニューバーフレームにある［ヘルプ］メニューをクリックし，［ヘルプ選択］画面を表示する。

マニュアル名またはマニュアル名の後ろの［PDF］をクリックする。

マニュアル名をクリックするとHTML形式のマニュアルが表示されます。［PDF］をクリックするとPDF形式のマニュアルが表示されます。

Webブラウザでの文字の表示に関する注意事項

Windowsの場合，［スタート］メニューからオンラインマニュアルを表示させると，すでに表示されているWebブラウザの画面上にHTMLマニュアルが表示されることがあります。

4　クラスタシステムでの運用

この章では，クラスタシステムでPFM - Agent for IISを運用する場合のインストール，セットアップ，およびクラスタシステムでPFM - Agent for IISを運用しているときの処理の流れについて説明します。

4.1　クラスタシステムの概要

クラスタシステムとは，複数のサーバシステムを連携して1つのシステムとして運用するシステムです。PFM - Agent for IISは，次のクラスタシステムで運用できます。

HA（High Availability）クラスタシステム

ここでは，クラスタシステムでPFM - Agent for IISを運用する場合の構成について説明します。クラスタシステムの概要，およびPerformance Managementシステムをクラスタシステムで運用する場合のシステム構成については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

なお，この章で，単に「クラスタシステム」と記述している場合は，HAクラスタシステムのことを指します。

4.1.1　HAクラスタシステム

(1)　HAクラスタシステムでのPFM - Agent for IISの構成

PFM - Agent for IISは，HAクラスタシステムで運用できます。HAクラスタシステムでPFM - Agent for IISを運用する場合は，次の図のような構成で運用します。

図4‒1　HAクラスタシステムでのPFM - Agent for IISの構成例

「図4-1」に示すように，PFM - Agent for IISは，共有ディスクに定義情報，パフォーマンス情報などを格納し，フェールオーバー時に引き継ぎます。1つの論理ホストに複数のPerformance Managementのプログラムがある場合は，それぞれが同じ共有ディレクトリを使います。

4.2　フェールオーバー時の処理

実行系ホストに障害が発生すると，処理が待機系ホストに移ります。

ここでは，PFM - Agent for IISに障害が発生した場合のフェールオーバー時の処理について説明します。また，PFM - Managerに障害が発生した場合の，PFM - Agent for IISへの影響について説明します。

4.2.1　障害が発生した場合のフェールオーバー

PFM - Agent for IISを実行しているホストでフェールオーバーが発生した場合の処理を次の図に示します。

図4‒2　フェールオーバーが発生した場合の処理

PFM - Agent for IISのフェールオーバー中に，PFM - Web Consoleで操作すると，「There was no answer(-6)」というメッセージが表示されます。この場合は，フェールオーバーが完了するまで待ってから操作してください。

PFM - Agent for IISのフェールオーバー後に，PFM - Web Consoleで操作すると，フェールオーバー先のノードで起動したPFM - Agent for IISに接続されて，操作できます。

4.2.2　PFM - Managerが停止した場合の影響

PFM - Managerが停止すると，Performance Managementシステム全体に影響があります。

PFM - Managerは，各ノードで動作しているPFM - Agent for IISのエージェント情報を一括管理しています。また，PFM - Agent for IISがパフォーマンス監視中にしきい値を超えた場合のアラームイベントの通知や，アラームイベントを契機としたアクションの実行を制御しています。このため，PFM - Managerが停止すると，Performance Managementシステムに次の表に示す影響があります。

表4‒1　PFM - Managerが停止した場合のPFM - Agent for IISへの影響

プログラム名

影響

対処

PFM - Agent for IIS

PFM - Agent for IISが動作中に，PFM - Managerが停止した場合，次のように動作する。

パフォーマンスデータは継続して収集される。

発生したアラームイベントをPFM - Managerに通知できないため，アラーム定義ごとにアラームイベントが保持され，PFM - Managerが起動するまで通知をリトライする。保持しているアラームイベントが3つを超えると，古いアラームイベントは上書きされる。また，PFM - Agent for IISを停止すると，保持しているアラームイベントは削除される。

PFM - Managerに通知済みのアラームステータスは，PFM - Managerが再起動したときに一度リセットされる。その後，PFM - ManagerがPFM - Agent for IISの状態を確認したあと，アラームステータスは最新の状態となる。

PFM - Agent for IISを停止しようとした場合，PFM - Managerに停止することを通知できないため，停止に時間が掛かる。

PFM - Managerを起動する。動作中のPFM - Agent for IISはそのまま運用できる。ただし，アラームが期待したとおり通知されない場合があるため，PFM - Manager復旧後に，PFM - Agentの共通メッセージログに出力されているメッセージKAVE00024-Iを確認すること。

PFM - Managerが停止した場合の影響を考慮の上，運用方法を検討してください。なお，トラブル以外にも，構成変更やメンテナンスの作業などでPFM - Managerの停止が必要になる場合もあります。運用への影響が少ないときに，メンテナンスをすることをお勧めします。

4.3　インストールとセットアップ

ここでは，クラスタシステムでのPFM - Agent for IISの環境構築と設定の手順について説明します。

なお，PFM - Managerの環境構築と設定の手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

4.3.1　インストールから運用開始までの流れ

クラスタシステムで，論理ホスト運用するPFM - Agent for IISのインストールおよびセットアップの流れを次の図に示します。

図4‒3　クラスタシステムで論理ホスト運用するPFM - Agent for IISのインストールおよびセットアップの流れ

注意

論理ホスト環境のPFM - Agentをセットアップしても，物理ホスト環境のPFM - Agentの定義内容は引き継がれません。論理ホスト環境をセットアップした時点で，新規に環境が作成されます。

論理ホスト環境のPFM - Agent for IISをセットアップした場合，物理ホスト環境のPFM - Agent for IISは動作させないでください。論理ホスト環境を作成後，物理ホスト環境のPFM - Agent for IISのサービスの起動方法が「自動」になっている場合には，「手動」に変更してください。

なお，ユーザー入力を必要とするセットアップコマンドは，対話形式で実行するか非対話形式で実行するかを選択できます。

対話形式で実行する場合は，コマンドの指示に従ってユーザーが値を入力する必要があります。

非対話形式で実行する場合は，コマンド実行中に必要となる入力作業を，オプション指定や定義ファイルで代替するため，ユーザー入力が不要になります。また，バッチ処理やリモート実行によってセットアップ作業を自動化できるため，管理者の負担や運用コストを低減できます。非対話形式のコマンドは，次のような場合に便利です。

監視対象との接続に使用するパスワードを定期的に変更したい

複数の監視対象を追加する際の作業を効率化したい

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

4.3.2　インストールを始める前に

インストールおよびセットアップを開始する前の前提条件，必要な情報，および注意事項について説明します。

(1)　前提条件

PFM - Agent for IISをクラスタシステムで使用する場合，次に示す前提条件があります。

(a)　クラスタシステム

次の条件が整っていることを確認してください。

クラスタシステムがクラスタソフトによって制御されていること。

クラスタソフトが論理ホスト運用するPFM - Agent for IISの起動や停止などを制御するように設定されていること。

実行系および待機系でMicrosoftへのエラー報告を抑止するよう設定されていること。

Windowsでは，アプリケーションエラーが発生すると，Microsoftへエラーを報告するダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスが表示されるとフェールオーバーできないおそれがあるため，エラー報告を抑止する必要があります。設定されていない場合は次のように設定してください。

Windows Server 2008の場合

［コントロールパネル］−［システムとセキュリティ］−［アクションセンター］−［メンテナンス］を選択する。

［問題のレポートの解決策を確認］で［設定］をクリックする。

［報告された問題の解決策をいつ確認するかを選択します］ダイアログボックスで，［解決策を確認しない］を選択する。

［OK］ボタンをクリックする。

Windows Server 2012の場合

［コントロールパネル］−［システムとセキュリティ］−［アクションセンター］−［メンテナンス］を選択する。

［問題のレポートの解決策を確認］で［設定］をクリックする。

［Windowsエラー報告の構成］ダイアログボックスで，［レポートを送信せず，この確認画面も今後表示しません］を選択する。

［OK］ボタンをクリックする。

(b)　共有ディスク

次の条件が整っていることを確認してください。

論理ホストごとに共有ディスクがあり，実行系ノードから待機系ノードへ引き継げること。

共有ディスクが，各ノードに物理的にFibre ChannelやSCSIで接続されていること。Performance Managementでは，ネットワークドライブや，ネットワーク経由でレプリケーションしたディスクを共有ディスクとして使う構成はサポートされていません。

フェールオーバーの際に，何らかの問題によって共有ディスクを使用中のプロセスが残った場合でも，クラスタソフトなどの制御によって強制的に共有ディスクをオフラインにしてフェールオーバーできること。

1つの論理ホストで複数のPFM製品を運用する場合，共有ディスクのディレクトリ名が同じであること。

なお，Storeデータベースについては格納先を変更して，共有ディスク上のほかのディレクトリに格納できます。

(c)　論理ホスト名，論理IPアドレス

次の条件が整っていることを確認してください。

論理ホストごとに論理ホスト名，および論理ホスト名と対応する論理IPアドレスがあり，実行系ノードから待機系ノードに引き継げること。

論理ホスト名と論理IPアドレスが，hostsファイルやネームサーバに設定されていること。

DNS運用している場合は，FQDN名ではなく，ドメイン名を除いたホスト名を論理ホスト名として使用していること。

物理ホスト名と論理ホスト名は，システムの中でユニークであること。

注意

論理ホスト名に，物理ホスト名（hostnameコマンドで表示されるホスト名）を指定しないでください。正常に通信処理がされなくなる可能性があります。

論理ホスト名に使用できる文字は，1〜32バイトの半角英数字です。次の記号および空白文字は指定できません。

/ ¥ : ; * ? ' " < > | & = ,

論理ホスト名には，"localhost"，IPアドレス，"-"から始まるホスト名を指定できません。

(2)　論理ホスト運用するPFM - Agent for IISのセットアップに必要な情報

論理ホスト運用するPFM - Agent for IISをセットアップするには，通常のPFM - Agent for IISのセットアップで必要になる環境情報に加えて，次の表の情報が必要です。

表4‒2　論理ホスト運用のPFM - Agent for IISのセットアップに必要な情報

項目

例

論理ホスト名

jp1-halsr

論理IPアドレス

172.16.92.100

共有ディスク

S:¥jp1

なお，1つの論理ホストで論理ホスト運用するPerformance Managementのプログラムが複数ある場合も，同じ共有ディスクのディレクトリを使用します。

共有ディスクに必要な容量については，「付録A　構築前のシステム見積もり」を参照してください。

(3)　PFM - Agent for IISで論理ホストをフェールオーバーさせる場合の注意事項

PFM - Agent for IISを論理ホスト運用するシステム構成の場合，PFM - Agent for IISの障害によって論理ホスト全体をフェールオーバーさせるかどうかを検討してください。

PFM - Agent for IISの障害で論理ホスト全体をフェールオーバーさせると，同じ論理ホストで運用する業務アプリケーションもフェールオーバーすることになり，業務に影響を与える可能性があります。

通常は，PFM - Agent for IISに異常が発生しても，同じ論理ホストで運用しているシステムの動作に影響がないように，次のどちらかのようにクラスタソフトで設定することをお勧めします。

PFM - Agent for IISの動作監視をしない

PFM - Agent for IISの異常を検知してもフェールオーバーしない

4.3.3　インストール

実行系ノードおよび待機系ノードにPFM - BaseおよびPFM - Agent for IISをインストールします。

インストール先はローカルディスクです。共有ディスクにはインストールしないでください。

インストール手順は非クラスタシステムの場合と同じです。インストール手順については，「3.3.2　PFM - Agent for IISのインストール手順」を参照してください。

4.3.4　セットアップ

ここでは，クラスタシステムでPerformance Managementを運用するための，セットアップについて説明します。

注意

JPC_HOSTNAME環境変数は，Performance Managementで使用していますので，環境変数として設定しないでください。誤って設定した場合は，Performance Managementが正しく動作しません。

(1)　PFM - Agent for IISを登録する

Performance Managementシステムに，PFM - Agent for IISを追加する場合には，PFM - Agent for IISを登録するためのセットアップが必要です。

PFM - Agent for IISの登録は，PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleで実施します。PFM - Managerのバージョンが08-50以降の場合は，PFM - Agentは自動的に登録されるため，登録作業は不要です。ただし，PFM - Managerのリリースノートに記載されていないデータモデルバージョンのPFM - Agentは，手動で登録する必要があります。PFM - Agent for IISのデータモデルのバージョンについては，「付録H　バージョン互換」を参照してください。

PFM - Agent for IISを登録する手順は非クラスタシステムの場合と同じです。手順については，「3.4.2　PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleへのPFM - Agent for IISの登録」を参照してください。

(2)　実行系ノードの論理ホスト環境をセットアップする

実行系ノードで，PFM - Agent for IISの論理ホスト環境をセットアップします。

注意

セットアップを実施する前に，Performance Managementシステム全体で，Performance Managementのプログラムのサービスをすべて停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

(a)　共有ディスクをオンラインにする

共有ディスクがオンラインになっていることを確認します。共有ディスクがオンラインになっていない場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオンラインにしてください。

(b)　PFM - Agent for IISの論理ホスト環境をセットアップする

jpcconf ha setupコマンドを実行して論理ホスト環境を作成します。コマンドを実行すると，共有ディスクに必要なデータがコピーされ，論理ホスト用の定義が設定されて，論理ホスト環境が作成されます。

手順を次に示します。

jpcconf ha setupコマンドを実行して，PFM - Agent for IISの論理ホスト環境を作成する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha setup -key agtk -lhost jp1-halsr -d S:¥jp1

論理ホスト名は，-lhostで指定します。ここでは，論理ホスト名をjp1-halsrとしています。DNS運用をしている場合はドメイン名を省略した論理ホスト名を指定してください。

共有ディスクのディレクトリ名は，-dの環境ディレクトリ名に指定します。例えば-d S:¥jp1と指定するとS:¥jp1¥jp1pcが作成されて，論理ホスト環境のファイルが作成されます。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホストの設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all

作成した論理ホスト環境が正しいことを確認してください。

(c)　接続先PFM - Managerを設定する

jpcconf mgrhost defineコマンドを実行して，PFM - Agent for IISを管理するPFM - Managerを設定します。なお，PFM - Managerのバージョンが08-50以降の場合は自動的に登録されるため，登録作業は不要です。

jpcconf mgrhost defineコマンドを実行して，接続先PFM - Managerを設定する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf mgrhost define -host jp1-hal -lhost jp1-halsr

接続先PFM - Managerのホスト名は，-hostオプションで指定します。接続先PFM - Managerが論理ホスト運用されている場合は，-hostオプションに接続先PFM - Managerの論理ホスト名を指定します。ここでは，PFM - Managerの論理ホスト名をjp1-halとしています。

また，PFM - Agent for IISの論理ホスト名は，-lhostで指定します。ここでは，PFM - Agent for IISの論理ホスト名をjp1-halsrとしています。

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf mgrhost defineコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf mgrhost defineコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(d)　その他のPerformance Managementプログラムの論理ホスト環境をセットアップする

PFM - Agent for IISのほかに，同じ論理ホストにセットアップするPFM - ManagerやPFM - Agentがある場合は，この段階でセットアップしてください。

セットアップ手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」，または各PFM - Agentマニュアルの，クラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(e)　ネットワークの設定をする

ファイアウォールがあるネットワーク環境でPerformance Managementのプログラムを運用する場合だけに必要な設定です。ファイアウォール経由でPerformance Managementのプログラム間の通信をする場合には，jpcconf port defineコマンドを使用してポート番号を設定します。

ポート番号の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Windows用のインストールとセットアップについて説明している章と，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

また，複数のLANに接続されたネットワーク環境でPerformance Managementを運用するときに使用するIPアドレスを指定したい場合は，IPアドレスの設定をします。IPアドレスを設定したい場合は，jpchostsファイルの内容を直接編集します。

IPアドレスの設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のWindows用のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

注意

jpchostsファイルを編集した場合は，jpchostsファイルを実行系ノードから待機系ノードにコピーしてください。

(f)　ログのファイルサイズ変更をする

Performance Managementの稼働状況を，Performance Management独自のログファイルに出力します。このログファイルを「共通メッセージログ」と呼びます。共通メッセージログには，デフォルトで2,048キロバイトのファイルが2個使用されます。このファイルサイズを変更したい場合にだけ，必要な設定です。

詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Windows用のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(g)　パフォーマンスデータの格納先を変更する

PFM - Agentで管理されるパフォーマンスデータを格納するデータベースの保存先，バックアップ先，エクスポート先，またはインポート先のディレクトリを変更したい場合にだけ必要な設定です。設定方法については，「3.7.1　パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

(h)　動作ログ出力を設定する

アラーム発生時に動作ログを出力したい場合に必要な設定です。動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

設定方法については，「付録I　動作ログの出力」を参照してください。

(i)　論理ホスト環境定義をエクスポートする

PFM - Agent for IISの論理ホスト環境が作成できたら，環境定義をファイルにエクスポートします。エクスポートでは，その論理ホストにセットアップされているPerformance Managementのプログラムの定義情報を一括してファイル出力します。同じ論理ホストにほかのPerformance Managementのプログラムをセットアップする場合は，セットアップが一とおり済んだあとにエクスポートしてください。

論理ホスト環境定義をエクスポートする手順を次に示します。

jpcconf ha exportコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をエクスポートする。

これまでの手順で作成した論理ホスト環境の定義情報を，エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。

例えば，lhostexp.txtファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合，次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha export -f lhostexp.txt

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha exportコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha exportコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(j)　論理ホスト環境定義ファイルを待機系ノードにコピーする

「(i)　論理ホスト環境定義をエクスポートする」でエクスポートした論理ホスト環境定義ファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(k)　共有ディスクをオフラインにする

クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオフラインにして，作業を終了します。なお，その共有ディスクを続けて使用する場合は，オフラインにする必要はありません。

(3)　待機系の論理ホスト環境をセットアップする

待機系ノードで，PFM - Agent for IISの論理ホスト環境をセットアップします。

(a)　論理ホスト環境定義をインポートする

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを，待機系ノードにインポートします。

実行系ノードで作成した論理ホストのPerformance Managementのプログラムを，待機系ノードで実行するための設定には，jpcconf ha importコマンドを使用します。1つの論理ホストに複数のPerformance Managementのプログラムがセットアップされている場合は，一括してインポートされます。

なお，このコマンドを実行するときには，共有ディスクをオンラインにしておく必要はありません。

jpcconf ha importコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をインポートする。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha import -f lhostexp.txt

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha importコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha importコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

コマンドを実行すると，待機系ノードの環境を，エクスポートファイルの内容と同じ環境になるように設定変更します。これによって，論理ホストのPFM - Agent for IISを起動するための設定が実施されます。

また，セットアップ時にjpcconf port defineコマンドで固定のポート番号を設定している場合も，同様に設定されます。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all

実行系ノードでjpcconf ha listコマンドを実行した時と同じ内容が表示されることを確認してください。

(4)　クラスタソフトへ登録する

Performance Managementのプログラムを論理ホスト環境で運用する場合は，クラスタソフトに登録して，クラスタソフトからの制御でPerformance Managementのプログラムを起動したり停止したりするように環境設定します。

ここでは，PFM - Agent for IISをクラスタソフトに登録するときに設定する内容を説明します。

(a)　クラスタソフトへPFM - Agent for IISを登録する

PFM - Agent for IISをクラスタソフトに登録するときの設定内容を説明します。

PFM - Agent for IISの場合，次の表のサービスをクラスタに登録します。

PFM - Managerの論理ホストと同居する場合の依存関係の設定については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

表4‒3　クラスタソフトに登録するPFM - Agent for IISのサービス

番号

名前

サービス名

依存関係

1

PFM - Agent Store for IIS [LHOST]

JP1PCAGT_KS [LHOST]

IPアドレスリソース

物理ディスクリソース

2

PFM - Agent for IIS [LHOST]

JP1PCAGT_KA [LHOST]

#1のクラスタリソース

3

PFM - Action Handler [LHOST]

JP1PCMGR_PH [LHOST]

IPアドレスリソース

物理ディスクリソース

[LHOST]の部分は，論理ホスト名に置き換えてください。論理ホスト名がjp1-halsrの場合，サービスの名前は「PFM - Agent Store for IIS [jp1-halsr]」，サービス名は「JP1PCAGT_KS [jp1-halsr]」のようになります。

WSFCの場合は，これらのサービスをWSFCのリソースとして登録します。各リソースの設定は次のようにします。下記の［　］は，WSFCの設定項目です。

［リソースの種類］は「汎用サービス」として登録する。

［名前］，［依存関係］，および［サービス名］を「表4-3」のとおりに設定する。

なお，名前はサービスを表示するときの名称で，サービス名はWSFCから制御するサービスを指定するときの名称です。

［起動パラメータ］および［レジストリ複製］は設定しない。

プロパティの［詳細設定］タブは，Performance Managementのプログラムの障害時にフェールオーバーするかしないかの運用に合わせて設定する。

例えば，PFM - Agent for IISの障害時に，フェールオーバーするように設定するには，次のように設定します。

［再開する］：チェックする

［グループに適用する］：チェックしない

再起動試行回数の［しきい値］：3※

注※

再起動試行回数の［しきい値］は3回を目安に設定してください。

注意

クラスタに登録するサービスは，クラスタから起動および停止を制御しますので，OS起動時に自動起動しないよう［スタートアップの種類］を［手動］に設定してください。なお，jpcconf ha setupコマンドでセットアップした直後のサービスは［手動］に設定されています。また，次のコマンドで強制停止しないでください。

jpcspm stop -key all -lhost 論理ホスト名 -kill immediate

(5)　起動・停止の確認

クラスタソフトからの操作で，Performance Managementのプログラムの起動および停止を各ノードで実行し，正常に動作することを確認してください。

(6)　クラスタシステムでの環境を設定する

Performance Managementのプログラムのセットアップ終了後，PFM - Web Consoleから，運用に合わせて監視対象の稼働状況についてのレポートを表示できるようにしたり，監視対象で問題が発生したときにユーザーに通知できるようにしたりするために，Performance Managementのプログラムの環境を設定します。

Performance Managementプログラムの環境の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

4.4　アンインストールとアンセットアップ

ここでは，クラスタシステムで運用していたPFM - Agent for IISを，アンインストールする方法とアンセットアップする方法について説明します。

なお，PFM - Managerのアンインストールとアンセットアップについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

4.4.1　PFM - Agent for IISのアンインストールとアンセットアップの流れ

クラスタシステムで運用していたPFM - Agent for IISのアンインストールおよびアンセットアップの流れを次の図に示します。

図4‒4　クラスタシステムで論理ホスト運用していたPFM - Agent for IISのアンインストールおよびアンセットアップの流れ

4.4.2　PFM - Agent for IISのアンセットアップ

論理ホスト環境をアンセットアップします。アンセットアップ手順には，実行系ノードの手順と，待機系ノードの手順があります。実行系ノード，待機系ノードの順にアンセットアップしてください。

PFM - Agent for IISのアンセットアップ手順について説明します。

注意

アンセットアップする実行系ノードおよび待機系ノードで動作している，Performance Managementのプログラムのすべてのサービスを停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

(1)　実行系ノードの論理ホスト環境をアンセットアップする

実行系ノードで，PFM - Agent for IISの論理ホストの環境をアンセットアップします。

(a)　クラスタソフトからの停止

クラスタソフトからの操作で，実行系ノードで起動しているすべてのPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止してください。停止する方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(b)　共有ディスクをオンラインにする

共有ディスクがオンラインになっていることを確認します。共有ディスクがオンラインになっていない場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオンラインにしてください。

(c)　ポート番号の設定を解除する

この手順は，ファイアウォールを使用する環境で，セットアップ時にjpcconf port defineコマンドでポート番号を設定した場合だけに必要な手順です。

ポート番号の解除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Windows用のインストールとセットアップについて説明している章，およびクラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(d)　論理ホスト環境のPFM - Agent for IISをアンセットアップする

手順を次に示します。ここでは，PFM - Agent for IISの論理ホスト名をjp1-halsrとしています。

注意

共有ディスクがオフラインの状態で論理ホスト環境を削除した場合は，物理ホスト上に存在する論理ホストの設定が削除され，共有ディスク上のディレクトリやファイルは削除されません。この場合，共有ディスクをオンラインにして，環境ディレクトリ以下のjp1pcディレクトリを手動で削除する必要があります。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホストの設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all -lhost 論理ホスト名

論理ホスト環境をアンセットアップする前に，現在の設定を確認します。論理ホスト名や共有ディスクのパスなどを確認してください。

jpcconf ha unsetupコマンドを実行して，PFM - Agent for IISの論理ホスト環境を削除する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha unsetup -key agtk -lhost 論理ホスト名

jpcconf ha unsetupコマンドを実行すると，論理ホストのPFM - Agent for IISを起動するための設定が削除されます。また，共有ディスク上の論理ホスト用のファイルが削除されます。

jpcconf ha listコマンドで，論理ホストの設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all

論理ホスト環境からPFM - Agent for IISが削除されていることを確認してください。

(e)　その他のPerformance Managementプログラムの論理ホスト環境をアンセットアップする

PFM - Agent for IISのほかに，同じ論理ホストからアンセットアップするPFM - Agentがある場合は，この段階でアンセットアップしてください。

アンセットアップ手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの運用について説明している章，または各PFM - Agentマニュアルの，クラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(f)　論理ホスト環境定義をエクスポートする

論理ホストのPFM - Agent for IISを削除したら，環境定義をファイルにエクスポートします。

Performance Managementでは，環境定義のエクスポートおよびインポートによって実行系と待機系の環境を合わせる方式を採っています。

実行系ノードでエクスポートした環境定義（Performance Managementの定義が削除されている）を，待機系ノードにインポートすると，待機系ノードの既存の環境定義（Performance Managementの定義が削除前のままの状態で定義が残っている）と比較して差分（実行系ノードで削除された部分）を確認してPerformance Managementの環境定義を削除します。

手順を次に示します。

jpcconf ha exportコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をエクスポートする。

Performance Managementの論理ホスト環境の定義情報を，エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。

例えば，lhostexp.txtファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合，次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha export -f lhostexp.txt

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha exportコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha exportコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(g)　論理ホスト環境定義ファイルを待機系ノードにコピーする

「(f)　論理ホスト環境定義をエクスポートする」でエクスポートしたファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(h)　共有ディスクをオフラインにする

クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオフラインにして，作業を終了します。なお，その共有ディスクを続けて使用する場合は，オフラインにする必要はありません。

(2)　待機系ノードの論理ホスト環境をアンセットアップする

実行系ノードでエクスポートしたファイルを待機系ノードにコピーし，待機系ノードで，論理ホスト環境をアンセットアップします。なお，待機系ノードでは，アンセットアップの時に共有ディスクをオンラインにする必要はありません。

手順を次に示します。

(a)　クラスタソフトからの停止

クラスタソフトからの操作で，待機系ノードで起動しているすべてのPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止してください。停止する方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(b)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを，待機系ノードに反映させるためにインポートします。なお，待機系ノードでは，インポート時に共有ディスクをオフラインにする必要はありません。

jpcconf ha importコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をインポートする。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha import -f lhostexp.txt

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha importコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha importコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

コマンドを実行すると，待機系ノードの環境を，エクスポートファイルの内容と同じ環境になるように設定変更します。これによって，論理ホストのPFM - Agent for IISを起動するための設定が削除されます。ほかの論理ホストのPerformance Managementのプログラムをアンセットアップしている場合は，それらの設定も削除されます。

また，セットアップ時にjpcconf port defineコマンドで固定のポート番号を設定している場合も，解除されます。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホストの設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all

実行系ノードでjpcconf ha listコマンドを実行したときと同じ内容が表示されることを確認してください。

(3)　クラスタソフトの登録を解除する

クラスタソフトから，論理ホストのPFM - Agent for IISに関する設定を削除してください。設定を削除する方法は，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(4)　接続先PFM - Managerの解除

接続先PFM - Managerを解除する場合は，PFM - Web ConsoleでPFM - Managerにログインし，接続しているPFM - Agent for IISに関連する定義を削除する必要があります。

手順を次に示します。

「4.4.2(1)(a)　クラスタソフトからの停止」および「4.4.2(2)(a)　クラスタソフトからの停止」でPFM - Managerサービスを停止している場合，クラスタソフトの操作でPFM - Managerサービスを起動してください。起動する方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

PFM - Web Consoleから，エージェントを削除する。

PFM - Managerのエージェント情報を削除する。

例えば，PFM - Managerが論理ホストjp1-hal上で動作し，PFM - Agent for IISが論理ホストjp1-halsr上で動作している場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpctool service delete -id サービスID -host jp1-halsr -lhost jp1-hal

サービスIDには削除するエージェントのサービスIDを指定してください。

PFM - Managerホストでjpctool service syncコマンドを実行する。

jpctool service syncコマンドで同期したサービス情報は，PFM - Web Consoleの画面でエージェント階層を再表示すると，画面に反映されます。

なお，接続先を別のPFM - Managerに変更する場合は，「4.3.4(2)(c)　接続先PFM - Managerを設定する」を参照してください。

4.4.3　アンインストール

PFM - BaseおよびPFM - Agent for IISをアンインストールしてください。

アンインストール手順は，非クラスタシステムの場合と同じです。詳細は，「3.5　アンインストール」を参照してください。

注意

PFM - Agent for IISをアンインストールする場合は，PFM - Agent for IISをアンインストールするノードのPerformance Managementのプログラムのサービスをすべて停止してください。

論理ホスト環境を削除しないでPFM - Agent for IISをアンインストールした場合，環境ディレクトリが残ることがあります。その場合は，環境ディレクトリを削除してください。

4.5　PFM - Agent for IISの運用方式の変更

ここでは，クラスタシステムでPFM - Agent for IISの運用方式を変更する手順を説明します。Performance Management全体の運用方式を変更する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

4.5.1　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポート

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポートは，次の操作を実行した場合だけ実施します。

論理ホストのセットアップ時に，論理ホスト上のノード構成を変更した。

PFM - Agentの論理ホストのセットアップ方法については，「4.3.4(2) 実行系ノードの論理ホスト環境をセットアップする」を参照してください。

他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ時に，論理ホスト環境定義ファイルのエクスポートが必要な操作を実行した。

他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ方法については，「4.3.4(2)(d) その他のPerformance Managementプログラムの論理ホスト環境をセットアップする」を参照してください。

ネットワークの設定時に，ポート番号を設定した。

ネットワークの設定方法については，「4.3.4(2)(e) ネットワークの設定をする」を参照してください。

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポートの手順については，「4.3.4(2)(i)　論理ホスト環境定義をエクスポートする」〜「4.3.4(3)　待機系の論理ホスト環境をセットアップする」を参照してください。

第3編　リファレンス編

5　監視テンプレート

この章では，PFM - Agent for IISの監視テンプレートについて説明します。

アラームの記載形式

ここでは，アラームの記載形式を示します。アラームは，アルファベット順に記載しています。記載形式を次に示します。

アラーム名

監視テンプレートのアラーム名を示します。

概要

このアラームで監視できる監視対象の概要について説明します。

主な設定

このアラームの主な設定値を表で説明します。この表では，アラームの設定値と，PFM - Web Consoleの［アラーム階層］画面でアラームアイコンをクリックし，［プロパティの表示］メソッドをクリックしたときに表示される，［プロパティ］画面の設定項目との対応を示しています。各アラームの設定の詳細については，PFM - Web Consoleのアラームの［プロパティ］画面で確認してください。

設定値の「−」は，設定が常に無効であることを示します。

なお，条件式で異常条件と警告条件が同じ場合は，アラームイベントは異常のものだけが発行されます。

関連レポート

このアラームに関連する，監視テンプレートのレポートを示します。PFM - Web Consoleの［エージェント階層］画面でエージェントアイコンをクリックし，［アラームの状態の表示］メソッドで表示される[図データ]アイコンをクリックすると，このレポートを表示できます。

アラーム一覧

PFM - Agent for IISの監視テンプレートで定義されているアラームは，

「PFM IIS Template Alarms 09.51」というアラームテーブルにまとめられています。「09.51」は，アラームテーブルのバージョンを示します。このアラームテーブルは，PFM - Web Consoleの［アラーム階層］タブに表示される「IIS」フォルダに格納されています。監視テンプレートで定義されているアラームを次の表に示します。

表5‒1　アラーム一覧（監視テンプレート）

アラーム名

監視対象

APNT Errors/sec

ASP.NETの1秒間当たりのエラー数を監視します。この値には接続エラー，コンパイルエラー，およびランタイムエラーが含まれます。この値が"0"より大きい場合はサーバの構成，ASP.NETページのスクリプトに何らかの問題があります。この値は，監視間隔の平均値となります。

APNT Reqs Queued

ASP.NETのキューの待ち数を監視します。負荷の増加率以上にこの値が増加する場合は，ASP.NETページのスクリプトが複雑すぎます。この値は，監視間隔の平均値となります。

APNT Reqs Rejected

ASP.NETのリクエストに対し，実行されなかった数を監視します。実行されない理由はキューが満杯の場合，または接続数を処理するだけのリソースがないためです。この値が"1"以上の場合は，ASP.NETページのスクリプトが複雑すぎます。この値は，監視間隔の平均値となります。

ASP Errors/sec

ASPの1秒間当たりのエラー数を監視します。この値には接続エラー，コンパイルエラー，およびランタイムエラーが含まれます。この値が"0"より大きい場合はサーバの構成，ASPページのスクリプトに何らかの問題があります。この値は，監視間隔の平均値となります。

ASP Reqs Queued

ASPのキューの待ち数を監視します。負荷の増加率以上にこの値が増加する場合は，ASPページのスクリプトが複雑すぎます。この値は，監視間隔の平均値となります。

ASP Reqs Rejected

ASPのリクエストに対し，実行されなかった数を監視します。実行されない理由はキューが満杯の場合，または接続数を処理するだけのリソースがないためです。この値が"1"以上の場合は，ASPページのスクリプトが複雑すぎます。この値は，監視間隔の平均値となります。

Logical Disk Queue

Disk QueueのREAD，WRITE要求の平均値を監視します。"2"未満が望ましい値です。この値は，監視間隔の平均値となります。

Mem Available Bytes

コンピュータ上で現在利用できる物理メモリー容量を監視します。物理メモリーの総容量からOSや実行中のアプリケーションが使用しているメモリー容量を引いた値です。この値は，監視間隔の平均値となります。

Pages Reads/sec

ハードページフォールト（実際にハードディスクとやりとりしなければならないページフォールト）の数を監視します。表示される値は，読み取り操作で取得したページ数でなく，読み取り操作の回数です。毎秒5回以上読み取り操作が続いている状態の場合は，メモリー不足の可能性が高いです。この値は，監視間隔の平均値となります。

Physical Disk Queue

Disk QueueのREAD，WRITE要求の平均値を監視します。"2"未満が望ましいです。この値は，監視間隔の平均値となります。

APNT Errors/sec

概要

ASP.NETの1秒間当たりのエラー数を監視します。この値には接続エラー，コンパイルエラー，およびランタイムエラーが含まれます。この値が"0"より大きい場合はサーバの構成，ASP.NETページのスクリプトに何らかの問題があります。

この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

IIS

メッセージテキスト

Need to check the Error displayed in the APNT pages and appropriate action taken.

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

ASP.NET Throughput （PI_APNT）

フィールド

Errors/sec

異常条件

Errors/sec > "1"

警告条件

Errors/sec > "0"

（凡例）

−：設定は常に無効です

関連レポート

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/APNT Condition(5.0)

APNT Reqs Queued

概要

ASP.NETのキューの待ち数を監視します。負荷の増加率以上にこの値が増加する場合は，ASP.NETページのスクリプトが複雑すぎます。

この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

IIS

メッセージテキスト

May need to upgrade or add processors

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

ASP.NET Throughput （PI_APNT）

フィールド

Reqs Queued

異常条件

Reqs Queued > "1"

警告条件

Reqs Queued > "0"

（凡例）

−：設定は常に無効です

関連レポート

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/APNT Condition(5.0)

APNT Reqs Rejected

概要

ASP.NETのリクエストに対し，実行されなかった数を監視します。実行されない理由はキューが満杯の場合，または接続数を処理するだけのリソースがないためです。この値が"1"以上の場合は，ASP.NETページのスクリプトが複雑すぎます。

この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

IIS

メッセージテキスト

May need to upgrade or add processors

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

ASP.NET Throughput （PI_APNT）

フィールド

Reqs Rejected

異常条件

Reqs Rejected > "1"

警告条件

Reqs Rejected > "0"

（凡例）

−：設定は常に無効です

関連レポート

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/APNT Condition(5.0)

ASP Errors/sec

概要

ASPの1秒間当たりのエラー数を監視します。この値には接続エラー，コンパイルエラー，およびランタイムエラーが含まれます。この値が"0"より大きい場合はサーバの構成，ASPページのスクリプトに何らかの問題があります。

この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

IIS

メッセージテキスト

Need to check the Error displayed in the ASP pages and appropriate action taken.

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

Active Server Pages Throughput（PI_ASPT）

フィールド

Errors/sec

異常条件

Errors/sec > "1"

警告条件

Errors/sec > "0"

（凡例）

−：設定は常に無効です

関連レポート

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/ASP Condition

ASP Reqs Queued

概要

ASPのキューの待ち数を監視します。負荷の増加率以上にこの値が増加する場合は，ASPページのスクリプトが複雑すぎます。

この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

IIS

メッセージテキスト

May need to upgrade or add processors

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

Active Server Pages Throughput（PI_ASPT）

フィールド

Reqs Queued

異常条件

Reqs Queued > "1"

警告条件

Reqs Queued > "0"

（凡例）

−：設定は常に無効です

関連レポート

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/ASP Condition

ASP Reqs Rejected

概要

ASPのリクエストに対し，実行されなかった数を監視します。実行されない理由はキューが満杯の場合か，または接続数を処理するだけのリソースがないためです。

この値が"1"以上の場合は，ASPページのスクリプトが複雑すぎます。

この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

IIS

メッセージテキスト

May need to upgrade or add processors

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

Active Server Pages Throughput（PI_ASPT）

フィールド

Reqs Rejected

異常条件

Reqs Rejected > "1"

警告条件

Reqs Rejected > "0"

（凡例）

−：設定は常に無効です

関連レポート

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/ASP Condition

Logical Disk Queue

概要

Disk QueueのREAD，WRITE要求の平均値を監視します。"2"未満が望ましい値です。

この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

IIS

メッセージテキスト

Consider upgrading the disk drive or moving some files to

an additional disk or server

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

Logical Disk Overview（PI_LGDP）

フィールド

Current Disk Queue Length

異常条件

Current Disk Queue Length > "1"

警告条件

Current Disk Queue Length > "0"

（凡例）

−：設定は常に無効です

関連レポート

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/Logical Disk

Mem Available Bytes

概要

コンピュータ上で現在利用できる物理メモリー容量を監視します。物理メモリーの総容量からOSや実行中のアプリケーションが使用しているメモリー容量を引いた値です。

この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

IIS

メッセージテキスト

If the server has very little available memory, you may need to add memory to the system

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

IIS WorkingSet（PI_WS）

フィールド

Memory Available Bytes

異常条件

Memory Available Bytes < "4,194,304"

警告条件

Memory Available Bytes < "10,485,760"

（凡例）

−：設定は常に無効です

関連レポート

Reports/IIS/Status Reporting/Real-Time/Memory Usage Status

Pages Reads/sec

概要

ハードページフォールト（実際にハードディスクとやりとりしなければならないページフォールト）の数を監視します。表示される値は，読み取り操作で取得したページ数でなく，読み取り操作の回数です。毎秒5回以上読み取り操作が続いている状態の場合は，メモリー不足の可能性が高いです。

この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

IIS

メッセージテキスト

In such faults there should be

increase in the amount of memory / reduce the case size on the server

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

IIS WorkingSet（PI_WS）

フィールド

Memory Page Reads/sec

異常条件

Memory Page Reads/sec > "6"

警告条件

Memory Page Reads/sec > "4"

（凡例）

−：設定は常に無効です

関連レポート

Reports/IIS/Status Reporting/Real-Time/Memory Usage Status

Physical Disk Queue

概要

Disk QueueのREAD，WRITE要求の平均値を監視します。"2"未満が望ましい値です。

この値は，監視間隔の平均値となります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

タブ名

項目

基本情報

プロダクト

IIS

メッセージテキスト

Consider upgrading the disk drive or moving some files to

an additional disk or server

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

条件式

レコード

Physical Disk Overview（PI_PYDP）

フィールド

Current Disk Queue Length

異常条件

Current Disk Queue Length > "1"

警告条件

Current Disk Queue Length > "0"

（凡例）

−：設定は常に無効です

関連レポート

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/Physical Disk

レポートの記載形式

ここでは，レポートの記載形式を示します。レポートは，アルファベット順に記載しています。記載形式を次に示します。

レポート名

監視テンプレートのレポート名を示します。

概要

このレポートで表示できる情報の概要について説明します。

格納先

このレポートの格納先を示します。

レコード

このレポートで使用するパフォーマンスデータが，格納されているレコードを示します。履歴レポートを表示するためには，この欄に示すレコードを収集するように，あらかじめ設定しておく必要があります。レポートを表示する前に，PFM - Web Consoleの［エージェント階層］画面でエージェントのプロパティを表示して，このレコードが「Log = Yes」に設定されているか確認してください。リアルタイムレポートの場合，設定する必要はありません。

フィールド

このレポートで使用するレコードのフィールドについて，表で説明します。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

このレポートに関連づけられた，監視テンプレートのレポートを表で説明します。このドリルダウンレポートを表示するには，PFM - Web Consoleのレポートウィンドウのツールバーにあるドリルダウンレポートドロップダウンリストから，該当するドリルダウンレポート名を選択し，[図データ]ボタンをクリックしてください。なお，レポートによってドリルダウンレポートを持つものと持たないものがあります。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

このレポートのフィールドに関連づけられた，監視テンプレートのレポートを表で説明します。このドリルダウンレポートを表示するには，PFM - Web Consoleのレポートウィンドウに表示されているレポートのグラフまたはレポートウィンドウ下部に表示されているフィールド名をクリックしてください。履歴レポートの場合，レポート中の青色で表示されている時間をクリックすることで，より詳細な時間間隔でレポートを表示できます。なお，レポートによってドリルダウンレポートを持つものと持たないものがあります。

レポートのフォルダ構成

PFM - Agent for IISのレポートのフォルダ構成を次に示します。< >内は，フォルダ名を示します。

<IIS>
+-- <Monthly Trend>
|    +-- Cache Trend
|    +-- Memory Cache Trend(5.0)
|    +-- <Advanced>
|         +-- FTP Bytes Trend
|         +-- FTP Conns Trend
|         +-- FTP Files Trend
|         +-- Internet Trend
|         +-- Logical Disk Trend
|         +-- Memory Trend(5.0)
|         +-- Physical Disk Trend
|         +-- SMTP Bytes Trend
|         +-- SMTP Messages Trend
|         +-- WWW Cache Trend(5.0)
|         +-- Web Bytes Trend
|         +-- Web Conns Trend
|         +-- Web Files Trend
|         +-- Web Users Trend
+-- <Status Reporting>
|    +-- <Daily Trend>
|    |    +-- Cache Trend
|    |    +-- Memory Cache Trend(5.0)
|    |    +-- <Advanced>
|    |         +-- APNT Reqs Trend(5.0)
|    |         +-- APNT TRans Trend(5.0)
|    |         +-- ASP Reqs Trend
|    |         +-- ASP Trans Trend
|    |         +-- Bandwidth Throttling Trend
|    |         +-- FTP Bytes Trend
|    |         +-- FTP Conns Trend
|    |         +-- FTP Files Trend
|    |         +-- FTP Users Trend
|    |         +-- HTTP Not-Found Errors Trend
|    |         +-- Internet Trend
|    |         +-- Memory Trend(5.0)
|    |         +-- Logical Disk Trend
|    |         +-- Network Trend
|    |         +-- Physical Disk Trend
|    |         +-- Process Info Inetinfo Trend
|    |         +-- Processor Trend
|    |         +-- SMTP Bytes Trend
|    |         +-- SMTP Messages Trend
|    |         +-- TCP Conns Trend
|    |         +-- TCP Trend
|    |         +-- Thread Count Trend
|    |         +-- WWW Cache Trend(5.0)
|    |         +-- Web Bytes Trend
|    |         +-- Web Conns Trend
|    |         +-- Web Files Trend
|    |         +-- Web Users Trend
|    +-- <Real-Time>
|         +--Data Link Status
|         +--Internet Status(5.0)
|         +--Memory Usage Status(5.0)
|         +--Thread Count Status
|         +--Thread Info Status
|         +--WWW Cache Status(5.0)
+-- <Troubleshooting>
     +-- <Real-Time>
     |    +-- APNT Condition(5.0)
     |    +-- ASP Condition
     |    +-- FTP Bytes
     |    +-- FTP Conns
     |    +-- FTP Files
     |    +-- Logical Disk
     |    +-- Memory(5.0)
     |    +-- Physical Disk
     |    +-- Processor
     |    +-- Web Bytes
     |    +-- Web Conns
     |    +-- Web Files
     |    +-- <Drilldown Only>
     |         +-- APNT Condition Detail(5.0)
     |         +-- ASP Condition Detail
     |         +-- FTP Users Detail
     |         +-- Logical Disk Detail
     |         +-- Physical Disk Detail
     |         +-- Processor Detail
     |         +-- Web Users Detail
     +-- <Recent Past>
          +-- Cache Summary
          +-- Memory Cache Summary(5.0)
          +-- <Advanced>
               +--APNT Condition Summary(5.0)
               +--ASP Condition Summary
               +--Logical Disk Summary
               +--Memory Summary(5.0)
               +--Physical Disk Summary
               +--Processor Summary

各フォルダの説明を次に示します。

「Monthly Trend」フォルダ

最近1か月間の1日ごとに集計された情報を表示するレポートが格納されています。1か月のシステムの傾向を分析するために使用します。

「Status Reporting」フォルダ

日，または週ごとに，システムの総合的な状態を見るために使用します。また，履歴レポートのほかにリアルタイムレポートの表示もできます。

「Daily Trend」フォルダ

最近24時間の1時間ごとに集計された情報を表示するレポートが格納されています。1日ごとにシステムの状態を確認するために使用します。

「Real - Time」フォルダ

システムの状態を確認するためのリアルタイムレポートが格納されています。

「Troubleshooting」フォルダ

トラブルを解決するのに役立つ情報を表示するレポートが格納されています。システムに問題が発生した場合，問題の原因を調査するために使用します。

「Real - Time」フォルダ

現在のシステムの状態を確認するためのリアルタイムレポートが格納されています。

「Recent Past」フォルダ

最近1時間の1分ごとに集計された情報を表示する履歴レポートが格納されています。

さらに，これらのフォルダの下位には，次のフォルダがある場合があります。上位のフォルダによって，どのフォルダがあるかは異なります。各フォルダについて次に説明します。

「Advanced」フォルダ

デフォルトで「Log=No」に設定されているレコードを使用しているレポートが格納されています。このフォルダのレポートを表示するには，使用しているレコードの設定をPFM - Web Consoleで「Log=Yes」にする必要があります。

「Drilldown Only」フォルダ

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）として表示されるレポートが格納されています。そのレポートのフィールドに関連する詳細な情報を表示するために使用します。

レポート一覧

監視テンプレートで定義されているレポートをアルファベット順に次の表に示します。

表5‒2　レポート一覧（監視テンプレート）

レポート名

表示する情報

格納先

APNT Condition(5.0)

ASP.NETのリクエストに関する情報を示すリアルタイムレポート。

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/

APNT Condition Detail(5.0)

ASP.NETの使用状況の詳細。

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/

APNT Condition Summary(5.0)

最近1時間の，ASP.NETの1分ごとの平均使用状況。

Reports/IIS/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/

APNT Reqs Trend(5.0)

最近24時間の，ASP.NETリクエストの1時間ごとの平均使用状況。

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

APNT Trans Trend(5.0)

最近24時間の，ASP.NETトランザクションの1時間ごとの平均使用状況。

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

ASP Condition

ASPのリクエストに関する情報を示すリアルタイムレポート。

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/

ASP Condition Detail

ASPの使用状況の詳細。

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/

ASP Condition Summary

最近1時間の，ASPの1分ごとの平均使用状況。

Reports/IIS/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/

ASP Reqs Trend

最近24時間の，ASP Reqs Trendの1時間ごとの平均使用状況。

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

ASP Trans Trend

最近24時間の，ASP Trans Trendの1時間ごとの平均使用状況。

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Bandwidth Throttling Trend

最近24時間の，帯域幅スロットリングの1時間ごとの使用状況。

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Cache Summary

最近1時間の，キャッシュに関する1分ごとの情報。

Reports/IIS/Troubleshooting/Recent Past

Cache Trend（キャッシュに関する1日ごとの情報）

最近1か月間の，キャッシュに関する1日ごとの情報。

Reports/IIS/Monthly Trend/

Cache Trend（キャッシュに関する1時間ごとの情報）

最近24時間の，キャッシュに関する1時間ごとの情報。

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/

Data Link Status

最近24時間の，Data Link Layerの1時間ごとの平均バイト転送量を示すリアルタイムレポート。

Reports/IIS/Status Reporting/Real-Time/

FTP Bytes

FTP サービスのデータ転送に関する情報を示すリアルタイムレポート。

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/

FTP Bytes Trend（FTP サイトの1日ごとの平均バイト数）

最近1か月間の，FTP サイトの1日ごとの平均バイト数。

Reports/IIS/Monthly Trend/Advanced/

FTP Bytes Trend（FTPサービスの1時間ごとの状況）

最近24時間の，FTPサービスの1時間ごとの状況。

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

FTP Conns

FTP サービスの接続に関する情報を示すリアルタイムレポート。

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/

FTP Conns Trend（FTP サイトの1日ごとの接続状況）

最近1か月間の，FTP サイトの1日ごとの接続状況。

Reports/IIS/Monthly Trend/Advanced/

FTP Conns Trend（FTPサービスの1時間ごとの接続状況）

最近24時間の，FTPサービスの1時間ごとの接続状況。

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

FTP Files

FTP サービスのファイル転送に関する情報を示すリアルタイムレポート。

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/

FTP Files Trend（FTP サイトの1日ごとの平均ファイル数）

最近1か月間の，FTPサイトの1日ごとの平均ファイル数。

Reports/IIS/Monthly Trend/Advanced/

FTP Files Trend（FTPサービスの1時間ごとの平均ファイル数）

最近24時間の，FTPサービスの1時間ごとの平均ファイル数。

Reports/IIS/Daily Trend/Advanced/

FTP Users Detail

FTP Users の使用状況の詳細。

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/

FTP Users Trend

最近24時間の，FTP Usersの1時間ごとの平均使用状況。

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

HTTP Not-Found Errors Trend

最近24時間の，HTTP 要求に対する，"Not-FoundErrors"の1時間ごとの発生状況に関する情報。

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Internet Status

インターネットサービスの稼働状況に関する情報を示すリアルタイムレポート。

Reports/IIS/Status Reporting/Real-Time/

Internet Trend（インターネットの1日ごとの使用状況）

最近1か月間の，インターネットの1日ごとの使用状況。

Reports/IIS/Monthly Trend/Advanced/

Internet Trend（インターネットの1時間ごとの使用状況）

最近24時間の，インターネットの1時間ごとの使用状況。

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/ Advanced/

Logical Disk

Logical Diskの待ち状況を示すリアルタイムレポート。

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/

Logical Disk Detail

Logical Diskの待ち状況の詳細。

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/

Logical Disk Summary

最近1時間の，Logical Diskの1分ごとの使用状況。

Reports/IIS/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/

Logical Disk Trend（Logical Diskの1日ごとの平均使用状況）

最近1か月間の，Logical Diskの1日ごとの平均使用状況。

Reports/IIS/Monthly Trend/Advanced/

Logical Disk Trend（Logical Diskの1時間ごとの平均使用状況）

最近24時間の，Logical Diskの1時間ごとの平均使用状況。

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Memory(5.0)

システムのメモリー使用状況を示すリアルタイムレポート。

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/

Memory Cache Summary(5.0)

最近1時間の，キャッシュに関する1分ごとの情報。

Reports/IIS/Troubleshooting/Recent Past/

Memory Cache Trend(5.0)（メモリーキャッシュに関する1日ごとの情報）

最近1か月間の，メモリーキャッシュに関する1日ごとの情報。

Reports/IIS/Monthly Trend/

Memory Cache Trend(5.0)（メモリーキャッシュに関する1時間ごとの情報）

最近24時間の，メモリーキャッシュに関する1時間ごとの情報。

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend

Memory Summary(5.0)

最近1時間の，システムの1分ごとのメモリー使用状況。

Reports/IIS/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/

Memory Trend(5.0)（システムの1日ごとのメモリー使用状況）

最近1か月間の，システムの1日ごとのメモリー使用状況。

Reports/IIS/Monthly Trend/Advanced/

Memory Trend(5.0)（システムの1時間ごとのメモリー使用状況）

最近24時間の，システムの1時間ごとのメモリー使用状況。

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Memory Usage Status(5.0)

メモリーの使用状況を示すリアルタイムレポート。

Reports/IIS/Status Reporting/Real-Time/

Network Trend

最近24時間の，ネットワークの1時間ごとの平均Datagrams 転送量。

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Physical Disk

Physical Diskの待ち状況を示すリアルタイムレポート。

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/

Physical Disk Detail

Physical Diskの待ち状況の詳細。

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/

Physical Disk Summary

最近1時間の，Physical Diskの1分ごとの使用状況。

Reports/IIS/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/

Physical Disk Trend（Physical Diskの1日ごとの平均使用状況）

最近1か月間の，Physical Diskの1日ごとの平均使用状況。

Reports/IIS/Monthly Trend/Advanced/

Physical Disk Trend（Physical Diskの1時間ごとの平均使用状況）

最近24時間の，Physical Diskの1時間ごとの平均使用状況。

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Process Info Inetinfo Trend

最近24時間のWebサービス，FTPサービスの1時間ごとの状況。

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Processor

Processorの使用状況を示すリアルタイムレポート。

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/

Processor Detail

Processorの使用状況の詳細。

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/

Processor Summary

最近1時間の，Processor の1分ごとの平均使用状況。

Reports/IIS/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/

Processor Trend

最近24時間の，Processorの1時間ごとの平均使用状況。

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

SMTP Bytes Trend（SMTPの1日ごとの平均バイト転送量）

最近1か月間の，SMTPの1日ごとの平均バイト転送量。

Reports/IIS/Monthly Trend/Advanced/

SMTP Bytes Trend（SMTPの1時間ごとの平均バイト転送量）

最近24時間の，SMTPの1時間ごとの平均バイト転送量。

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced

SMTP Messages Trend（SMTP Messagesの1日ごとの使用状況）

最近1か月間の，SMTP Messagesの1日ごとの使用状況。

Reports/IIS/Monthly Trend/Advanced/

SMTP Messages Trend（SMTP Messagesの1時間ごとの使用状況）

最近24時間の，SMTP Messagesの1時間ごとの使用状況。

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

TCP Conns Trend

最近24時間の，TCP接続の1時間ごとの使用状況。

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

TCP Trend

最近24時間の，TCPの1時間ごとの使用状況。

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Thread Count Status

スレッドの情報を示すリアルタイムレポート。

Reports/IIS/Status Reporting/Real-Time/

Thread Count Trend

最近24時間の，スレッドの1時間ごとの情報。

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Thread Info Status

スレッドの使用状況を示すリアルタイムレポート。

Reports/IIS/Status Reporting/Real-Time/

Web Bytes

Webサービスのデータ送受信量に関する情報を示すリアルタイムレポート。

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/

Web Bytes Trend（Webサイトの1日ごとの平均バイト数）

最近1か月間の，Webサイトの1日ごとの平均バイト数。

Reports/IIS/Monthly Trend/Advanced/

Web Bytes Trend（Webサービスの1時間ごとの状況）

最近24時間の，Webサービスの1時間ごとの状況。

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Web Conns

Webサービスの接続に関する情報を示すリアルタイムレポート。

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/

Web Conns Trend（Webサイトの1日ごとの接続状況）

最近1か月間の，Webサイトの1日ごとの接続状況。

Reports/IIS/Monthly Trend/Advanced/

Web Conns Trend（Webサービスの1時間ごとの接続状況）

最近24時間の，Webサービスの1時間ごとの接続状況。

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Web Files

Web サービスのファイル転送に関する情報を示すリアルタイムレポート。

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/

Web Files Trend（Webサイトの1日ごとの平均ファイル数）

最近1か月間の，Webサイトの1日ごとの平均ファイル数。

Reports/IIS/Monthly Trend/Advanced/

Web Files Trend（Webサービスの1時間ごとの平均ファイル数）

最近24時間の，Webサービスの1時間ごとの平均ファイル数。

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

Web Users Detail

Webサービスへの接続ユーザー情報の詳細。

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/

Web Users Trend（Web Usersの1日ごとの平均使用状況）

最近1か月間の，Web Usersの1日ごとの平均使用状況。

Reports/IIS/Monthly Trend/Advanced/

Web Users Trend（Web Usersの1時間ごとの平均使用状況）

最近24時間の，Web Usersの1時間ごとの平均使用状況。

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

WWW Cache Status(5.0)

WWWサービスの稼働状況に関する情報を示すリアルタイムレポート。

Reports/IIS/Status Reporting/Real-Time/

WWW Cache Trend(5.0)（WWWサービスの1日ごとの使用状況）

最近1か月間の，WWWサービスの1日ごとの使用状況。

Reports/IIS/Monthly Trend/Advanced/

WWW Cache Trend(5.0)（WWWサービスの1時間ごとの使用状況）

最近24時間の，WWWサービスの1時間ごとの使用状況。

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/ Advanced/

APNT Condition(5.0)

概要

ASP.NETのリクエストに関する情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

ASP.NET Throughput （PI_APNT）

フィールド

フィールド名

説明

Instance

インスタンス名。

Errors/sec

ASP.NETの1秒当たりのエラー数。

Reqs Queued

ASP.NETの待機中のリクエスト数。

Reqs Rejected

ASP.NETの拒否されたリクエスト数。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

APNT Condition Detail

ASP.NETの使用状況の詳細。

APNT Condition Detail(5.0)

概要

ASP.NETの使用状況の詳細をリアルタイムで表示します。このレポートは一覧で表示されます。

格納先

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/

レコード

ASP.NETThroughput（PI_APNT）

フィールド

フィールド名

説明

Instance

インスタンス名。

Errors/sec

ASP.NETの1秒当たりのエラー数。

Req Execution Time

ASP.NETのリクエスト実行時間。

Req Wait Time

ASP.NETのリクエスト待機時間。

Reqs Disconnected

ASP.NETの通信エラーまたはユーザー操作によって切断された要求の数。

Reqs Executing

ASP.NETのリクエストを実行した数。

Reqs Failed Total

ASP.NETの失敗したリクエストの数。

Reqs Not Authorized

ASP.NETの認証されていないリクエストの数。

Reqs Not Found

ASP.NETの未発見のリクエストの数。

Reqs Queued

ASP.NETの待機中のリクエスト数。

Reqs Rejected

ASP.NETの拒否されたリクエスト数。

Reqs Succeeded

ASP.NETの成功したリクエストの数。

Reqs Timed Out

ASP.NETのタイムアウトしたリクエストの数。

Reqs Total

ASP.NETのリクエストの総数。

Reqs/sec

ASP.NETの1秒当たりのリクエスト数。

Sessions Current

ASP.NETの現在のセッション数。

Trans Aborted

ASP.NETの中断されたトランザクションの数。

Trans Committed

ASP.NETのコミットされたトランザクションの数。

Trans Pending

ASP.NETの保留中のトランザクションの数。

Trans Total

ASP.NETのトランザクションの総数。

Trans/sec

ASP.NETの1秒当たりのトランザクション。

APNT Condition Summary(5.0)

概要

最近1時間の，ASP.NETの1分ごとの平均使用状況を表示します。このレポートは集合縦棒グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/

レコード

ASP.NET Throughput（PI_APNT）

フィールド

フィールド名

説明

Instance

インスタンス名。

Errors/sec

ASP.NETの1秒当たりのエラー数。

Reqs Queued

ASP.NETの待機中のリクエスト数。

Reqs Rejected

ASP.NETの拒否されたリクエスト数。

APNT Reqs Trend(5.0)

概要

最近24時間の，ASP.NETリクエストの1時間ごとの平均使用状況を表示します。このレポートは集合縦棒グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

ASP.NET Throughput（PI_APNT）

フィールド

フィールド名

説明

Instance

インスタンス名。

Errors/sec

ASP.NETの1秒当たりのエラー数。

Req Execution Time

ASP.NETのリクエスト実行時間。

Req Wait Time

ASP.NETのリクエスト待機時間。

Reqs Disconnected

ASP.NETの通信エラーまたはユーザー操作によって切断された要求の数。

Reqs Executing

ASP.NETのリクエストを実行した数。

Reqs Failed Total

ASP.NETの失敗したリクエストの数。

Reqs Not Authorized

ASP.NETの認証されていないリクエストの数。

Reqs Not Found

ASP.NETの未発見のリクエストの数。

Reqs Queued

ASP.NETの待機中のリクエスト数。

Reqs Rejected

ASP.NETの拒否されたリクエスト数。

Reqs Succeeded

ASP.NETの成功したリクエストの数。

Reqs Timed Out

ASP.NETのタイムアウトしたリクエストの数。

Reqs Total

ASP.NETのリクエストの総数。

Reqs/sec

ASP.NETの1秒当たりのリクエスト数。

APNT Trans Trend(5.0)

概要

最近24時間の，ASP.NETトランザクションの1時間ごとの平均使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

ASP.NET Throughput（PI_APNT）

フィールド

フィールド名

説明

Instance

インスタンス名。

Sessions Current

ASP.NETの現在のセッション数。

Trans Aborted

ASP.NETの中断されたトランザクションの数。

Trans Committed

ASP.NETのコミットされたトランザクションの数。

Trans Pending

ASP.NETの保留中のトランザクションの数。

Trans Total

ASP.NETのトランザクションの総数。

Trans/sec

ASP.NETの1秒当たりのトランザクション。

ASP Condition

概要

ASPのリクエストに関する情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Active Server Pages Throughput（PI_ASPT）

フィールド

フィールド名

説明

Errors/sec

ASPの1秒当たりのエラー数。

Reqs Queued

ASPの待機中のリクエスト数。

Reqs Rejected

ASPの拒否されたリクエスト数。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

ASP Condition Detail

ASPの使用状況の詳細。

ASP Condition Detail

概要

ASPの使用状況の詳細をリアルタイムで表示します。このレポートは一覧で表示されます。

格納先

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/

レコード

Active Server Pages Throughput（PI_ASPT）

フィールド

フィールド名

説明

Errors/sec

ASPの1秒当たりのエラー数。

Req Execution Time

ASPのリクエスト実行時間。

Req Wait Time

ASPのリクエスト待機時間。

Reqs Disconnected

ASPの認証されていないリクエストの数。

Reqs Executing

ASPのリクエストを実行した数。

Reqs Failed Total

ASPの失敗したリクエストの数。

Reqs Not Authorized

ASPの認証されていないリクエストの数。

Reqs Not Found

ASPの未発見のリクエストの数。

Reqs Queued

ASPの待機中のリクエスト数。

Reqs Rejected

ASPの拒否されたリクエスト数。

Reqs Succeeded

ASPの成功したリクエストの数。

Reqs Timed Out

ASPのタイムアウトしたリクエストの数。

Reqs Total

ASPのリクエストの総数。

Reqs/sec

ASPの1秒当たりのリクエスト数。

Sessions Current

ASPの現在のセッション数。

Trans Aborted

ASPの中断されたトランザクションの数。

Trans Committed

ASPのコミットされたトランザクションの数。

Trans Pending

ASPの保留中のトランザクションの数。

Trans Total

ASPのトランザクションの総数。

Trans/sec

ASPの1秒当たりのトランザクション。

ASP Condition Summary

概要

最近1時間の，ASPの1分ごとの平均使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/

レコード

Active Server Pages Throughput（PI_ASPT）

フィールド

フィールド名

説明

Errors/sec

ASPの1秒当たりのエラー数。

Reqs Queued

ASPの待機中のリクエスト数。

Reqs Rejected

ASPの拒否されたリクエスト数。

ASP Reqs Trend

概要

最近24時間の，ASP Reqs Trendの1時間ごとの平均使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Active Server Pages Throughput（PI_ASPT）

フィールド

フィールド名

説明

Errors/sec

ASPの1秒当たりのエラー数。

Req Execution Time

ASPのリクエスト実行時間。

Req Wait Time

ASPのリクエスト待機時間。

Reqs Disconnected

ASPの認証されていないリクエストの数。

Reqs Executing

ASPのリクエストを実行した数。

Reqs Failed Total

ASPの失敗したリクエストの数。

Reqs Not Authorized

ASPの認証されていないリクエストの数。

Reqs Not Found

ASPの未発見のリクエストの数。

Reqs Queued

ASPの待機中のリクエスト数。

Reqs Rejected

ASPの拒否されたリクエスト数。

Reqs Succeeded

ASPの成功したリクエストの数。

Reqs Timed Out

ASPのタイムアウトしたリクエストの数。

Reqs Total

ASPのリクエストの総数。

Reqs/sec

ASPの1秒当たりのリクエスト数。

ASP Trans Trend

概要

最近24時間の，ASP Trans Trendの1時間ごとの平均使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Active Server Pages Throughput（PI_ASPT）

フィールド

フィールド名

説明

Sessions Current

ASPの現在のセッション数。

Trans Aborted

ASPの中断されたトランザクションの数。

Trans Committed

ASPのコミットされたトランザクションの数。

Trans Pending

ASPの保留中のトランザクションの数。

Trans Total

ASPのトランザクションの総数。

Trans/sec

ASPの1秒当たりのトランザクション。

Bandwidth Throttling Trend

概要

最近24時間の，帯域幅スロットリングの1時間ごとの使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

IIS Bandwidth Throttling（PI_BT）

フィールド

フィールド名

説明

Current Blocked Async I/O Req

インターネットサービスのブロックされた現在の非同期I/O。

Measured Async I/O B/W Usage

インターネットサービスの測定された非同期帯域幅の総使用数。

Total Allowed Async I/O Req

インターネットサービスの許可された非同期I/Oの総数。

Total Blocked Async I/O Req

インターネットサービスのブロックされた現在の非同期I/Oリクエストの総数。

Total Rejected Async I/O Req

インターネットサービスの拒否された現在の非同期I/Oリクエストの総数。

Cache Summary

概要

最近1時間の，キャッシュに関する1分ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

File System Cache（PI）

フィールド

フィールド名

説明

Cache Copy Reads/sec

ファイルシステムキャッシュからの読み込みの頻度（1秒当たり）。

Cache Fast Reads/sec

インストールしたファイルシステムをバイパスし，ファイルシステムキャッシュから読み込む頻度（1秒当たり）。

Cache MDL Reads/sec

MDLを使用してのファイルシステムキャッシュからの読み込みの頻度（1秒当たり）。

Cache Pin Reads/sec

キャッシュから最近アクセスされたデータのブロックをシステムが読み込もうとした頻度（1秒当たり）。

Cache Read Ahead/sec

ファイルへのシーケンシャルアクセスをする際のファイルシステムキャッシュからの読み込みの頻度（1秒当たり）。

Cache Trend（キャッシュに関する1日ごとの情報）

概要

最近1か月間の，キャッシュに関する1日ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Monthly Trend/

レコード

File System Cache（PI）

フィールド

フィールド名

説明

Cache Copy Reads/sec

ファイルシステムキャッシュからの読み込みの頻度（1秒当たり）。

Cache Fast Reads/sec

インストールしたファイルシステムをバイパスし，ファイルシステムキャッシュから読み込む頻度（1秒当たり）。

Cache MDL Reads/sec

MDLを使用してのファイルシステムキャッシュからの読み込みの頻度（1秒当たり）。

Cache Pin Reads/sec

キャッシュから最近アクセスされたデータのブロックをシステムが読み込もうとした頻度（1秒当たり）。

Cache Read Ahead/sec

ファイルへのシーケンシャルアクセスをする際のファイルシステムキャッシュからの読み込みの頻度（1秒当たり）。

Cache Trend（キャッシュに関する1時間ごとの情報）

概要

最近24時間の，キャッシュに関する1時間ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/

レコード

File System Cache（PI）

フィールド

フィールド名

説明

Cache Copy Reads/sec

ファイルシステムキャッシュからの読み込みの頻度（1秒当たり）。

Cache Fast Reads/sec

インストールしたファイルシステムをバイパスし，ファイルシステムキャッシュから読み込む頻度（1秒当たり）。

Cache MDL Reads/sec

MDLを使用してのファイルシステムキャッシュからの読み込みの頻度（1秒当たり）。

Cache Pin Reads/sec

キャッシュから最近アクセスされたデータのブロックをシステムが読み込もうとした頻度（1秒当たり）。

Cache Read Ahead/sec

ファイルへのシーケンシャルアクセスをする際のファイルシステムキャッシュからの読み込みの頻度（1秒当たり）。

Data Link Status

概要

最近24時間の，Data Link Layerの1時間ごとの平均バイト転送量をリアルタイムで表示します。このレポートは集合縦棒グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Real-Time/

レコード

DataLink Layer Overview（PD_TRDL）

フィールド

フィールド名

説明

Bytes Rcvd/sec

ネットワークインターフェースの1秒当たりの受信バイト数。

Bytes Sent/sec

ネットワークインターフェースの1秒当たりの送信バイト数。

Bytes Total/sec

ネットワークインターフェースの1秒当たりの送受信バイト数。

Instance

インスタンス。

FTP Bytes

概要

FTPサービスのデータ転送に関する情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Application Layer Overview（PI_TRAL）

フィールド

フィールド名

説明

FTP - Bytes Rcvd/sec

FTPサービスの1秒当たりの受信バイト数。

FTP - Bytes Sent/sec

FTPサービスの1秒当たりの送信バイト数。

FTP - Bytes Total/sec

FTPサービスが送受信した総バイト数。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

FTP Users Detail

FTP Usersの平均使用状況の詳細。

FTP Bytes Trend（FTPサイトの1日ごとの平均バイト数）

概要

最近1か月間の，FTPサイトの1日ごとの平均バイト数を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Monthly Trend/Advanced/

レコード

Application Layer Overview（PI_TRAL）

フィールド

フィールド名

説明

FTP - Bytes Rcvd/sec

FTPサービスの1秒当たりの受信バイト数。

FTP - Bytes Sent/sec

FTPサービスの1秒当たりの送信バイト数。

FTP - Bytes Total/sec

FTPサービスが送受信した総バイト数。

FTP Bytes Trend（FTPサービスの1時間ごとの状況）

概要

最近24時間の，FTPサービスの1時間ごとの状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Application Layer Overview（PI_TRAL）

フィールド

フィールド名

説明

FTP - Bytes Rcvd/sec

FTPサービスの1秒当たりの受信バイト数。

FTP - Bytes Sent/sec

FTPサービスの1秒当たりの送信バイト数。

FTP - Bytes Total/sec

FTPサービスが送受信した総バイト数。

FTP Conns

概要

FTPサービスの接続に関する情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Monitoring Connection（PI_CONN）

フィールド

フィールド名

説明

FTP - Current Conns

FTPサービスの現在の接続数。

FTP - Maximum Conns

FTPサービスの最大接続数。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

FTP Users Detail

FTP Usersの平均使用状況の詳細。

FTP Conns Trend（FTPサイトの1日ごとの接続状況）

概要

最近1か月間の，FTPサイトの1日ごとの接続状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Monthly Trend/Advanced/

レコード

Monitoring Connection（PI_CONN）

フィールド

フィールド名

説明

FTP - Current Conns

FTPサービスの現在の接続数。

FTP - Maximum Conns

FTPサービスの最大接続数。

FTP Conns Trend（FTPサービスの1時間ごとの接続状況）

概要

最近24時間の，FTPサービスの1時間ごとの接続状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Monitoring Connection（PI_CONN）

フィールド

フィールド名

説明

FTP - Current Conns

FTPサービスの現在の接続数。

FTP - Maximum Conns

FTPサービスの最大接続数。

FTP Files

概要

FTPサービスのファイル転送に関する情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

IIS File Transfer（PI_FLTR）

フィールド

フィールド名

説明

FTP - Total Files Rcvd

FTPサーバが受信したファイルの総数。

FTP - Total Files Sent

FTPサーバが送信したファイルの総数。

FTP - Total Files Xferd

FTPサーバが転送したファイルの総数。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

FTP Users Detail

FTP Usersの平均使用状況の詳細。

FTP Files Trend（FTPサイトの1日ごとの平均ファイル数）

概要

最近1か月間の，FTPサイトの1日ごとの平均ファイル数を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Monthly Trend/Advanced/

レコード

IIS File Transfer（PI_FLTR）

フィールド

フィールド名

説明

FTP - Total Files Rcvd

FTPサーバが受信したファイルの総数。

FTP - Total Files Sent

FTPサーバが送信したファイルの総数。

FTP - Total Files Xferd

FTPサーバが転送したファイルの総数。

FTP Files Trend（FTPサービスの1時間ごとの平均ファイル数）

概要

最近24時間の，FTPサービスの1時間ごとの平均ファイル数を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Daily Trend/Advanced/

レコード

IIS File Transfer（PI_FLTR）

フィールド

フィールド名

説明

FTP - Total Files Rcvd

FTPサーバが受信したファイルの総数。

FTP - Total Files Sent

FTPサーバが送信したファイルの総数。

FTP - Total Files Xferd

FTPサーバが転送したファイルの総数。

FTP Users Detail

概要

FTP Usersの使用状況の詳細をリアルタイムで表示します。このレポートは一覧で表示されます。

格納先

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/

レコード

FTP User Overview（PI_ANAF）

フィールド

フィールド名

説明

Current Anonymous Users

FTPサービスの現在の匿名ユーザー数。

Current Nonanonymous Users

FTPサービスの現在の非匿名ユーザー数。

Maximum Anonymous Users

FTPサービスの匿名ユーザーの最大数。

Maximum Nonanonymous Users

FTPサービスの非匿名ユーザーの最大数。

Total Anonymous Users

FTPサービスの匿名ユーザーの総数。

Total Nonanonymous Users

FTPサービスの非匿名ユーザーの総数。

FTP Users Trend

概要

最近24時間の，FTP Usersの1時間ごとの平均使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

FTP User Overview（PI_ANAF）

フィールド

フィールド名

説明

Current Anonymous Users

FTPサービスの現在の匿名ユーザー数。

Current Nonanonymous Users

FTPサービスの現在の非匿名ユーザー数。

Maximum Anonymous Users

FTPサービスの匿名ユーザーの最大数。

Maximum Nonanonymous Users

FTPサービスの非匿名ユーザーの最大数。

Total Anonymous Users

FTPサービスの匿名ユーザーの総数。

Total Nonanonymous Users

FTPサービスの非匿名ユーザーの総数。

HTTP Not-Found Errors Trend

概要

最近24時間のHTTP要求での，"Not-Found Errors"の1時間ごとの発生状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Not Found Errors（PI_NFE）

フィールド

フィールド名

説明

Web - Not Found Errors/sec

Webサービスの1秒当たりの未発見のエラー数。

Internet Status

概要

インターネットサービスの稼働状況に関する情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Real-Time/

レコード

IIS WorkingSet（PI_WS）

フィールド

フィールド名

説明

IIS - Cache Flushes

インターネットサービスのキャッシュの一部が期限切れになった回数。

IIS - Cache Hits

インターネットサービスのキャッシュで見つかったクエリ数（1秒当たり）。

IIS - Cache Hits %

インターネットサービスのキャッシュで見つかったクエリの割合。

IIS - Cache Misses

インターネットサービスのキャッシュで見つからなかったクエリ数（1秒当たり）。

Process Page Faults/sec

インターネットサービスのプロセスページフォールト（1秒当たり）。

Process Working Set

インターネットサービスのプロセスのワーキングセットにおけるバイト数。

Internet Trend（インターネットの1日ごとの使用状況）

概要

最近1か月間の，インターネットの1日ごとの使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Monthly Trend/Advanced/

レコード

IIS WorkingSet（PI_WS）

フィールド

フィールド名

説明

IIS - Cache Flushes

インターネットサービスのキャッシュの一部が期限切れになった回数。

IIS - Cache Hits

インターネットサービスのキャッシュで見つかったクエリ数（1秒当たり）。

IIS - Cache Hits %

インターネットサービスのキャッシュで見つかったクエリの割合。

IIS - Cache Misses

インターネットサービスのキャッシュで見つからなかったクエリ数（1秒当たり）。

Internet Trend（インターネットの1時間ごとの使用状況）

概要

最近24時間の，インターネットの1時間ごとの使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

IIS WorkingSet（PI_WS）

フィールド

フィールド名

説明

IIS - Cache Flushes

インターネットサービスのキャッシュの一部が期限切れになった回数。

IIS - Cache Hits

インターネットサービスのキャッシュで見つかったクエリ数（1秒当たり）。

IIS - Cache Hits %

インターネットサービスのキャッシュで見つかったクエリの割合。

IIS - Cache Misses

インターネットサービスのキャッシュで見つからなかったクエリ数（1秒当たり）。

Logical Disk

概要

Logical Diskの待ち状況をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Logical Disk Overview（PI_LGDP）

フィールド

フィールド名

説明

Current Disk Queue Length

現在のディスクキュー長。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Logical Disk Detail

Logical Diskの待ち状況の詳細。

Logical Disk Detail

概要

Logical Diskの待ち状況の詳細をリアルタイムで表示します。このレポートは一覧で表示されます。

格納先

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/

レコード

Logical Disk Overview（PI_LGDP）

フィールド

フィールド名

説明

% Disk Time

ディスクドライブがビジー状態の経過時間の割合。

Avg Disk Queue Length

ディスクキュー平均の長さ。

Avg Disk Sec/Transfer

平均ディスク転送時間（秒単位）。

Current Disk Queue Length

現在のディスクキュー長。

Disk Reads/sec

ディスク読み込みの1秒当たりの回数。

Disk Writes/sec

ディスク書き込みの1秒当たりの回数。

Logical Disk Summary

概要

最近1時間の，Logical Diskの1分ごとの使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/

レコード

Logical Disk Overview（PI_LGDP）

フィールド

フィールド名

説明

Current Disk Queue Length

現在のディスクキュー長。

Logical Disk Trend（Logical Diskの1日ごとの平均使用状況）

概要

最近1か月間の，Logical Diskの1日ごとの平均使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Monthly Trend/Advanced/

レコード

Logical Disk Overview（PI_LGDP）

フィールド

フィールド名

説明

% Disk Time

ディスクドライブがビジー状態の経過時間の割合。

Avg Disk Queue Length

ディスクキュー平均の長さ。

Avg Disk Sec/Transfer

平均ディスク転送時間（秒単位）。

Current Disk Queue Length

現在のディスクキュー長。

Disk Reads/sec

ディスク読み込みの1秒当たりの回数。

Disk Writes/sec

ディスク書き込みの1秒当たりの回数。

Logical Disk Trend（Logical Diskの1時間ごとの平均使用状況）

概要

最近24時間の，Logical Diskの1時間ごとの平均使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Logical Disk Overview（PI_LGDP）

フィールド

フィールド名

説明

% Disk Time

ディスクドライブがビジー状態の経過時間の割合。

Avg Disk Queue Length

ディスクキュー平均の長さ。

Avg Disk Sec/Transfer

平均ディスク転送時間（秒単位）。

Current Disk Queue Length

現在のディスクキュー長。

Disk Reads/sec

ディスク読み込みの1秒当たりの回数。

Disk Writes/sec

ディスク書き込みの1秒当たりの回数。

Memory(5.0)

概要

システムのメモリー使用状況をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

IIS WorkingSet（PI_WS）

フィールド

フィールド名

説明

Memory Available Bytes

使用可能なメモリーのバイト数。

Memory Page Faults/sec

1秒当たりのメモリーページフォールト数。

Memory Page Reads/sec

1秒当たりのメモリーページ読み込み数。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Processor Detail

Processorの使用状況の詳細。

Memory Cache Summary(5.0)

概要

最近1時間の，メモリーキャッシュに関する1分ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

File System Cache（PI）

フィールド

フィールド名

説明

Mem Cache Faults/sec

キャッシュメモリーのフォルト数（1秒当たり）。

Mem Cache Bytes

キャッシュメモリーのバイト数。

Memory Cache Trend(5.0)（メモリーキャッシュに関する1日ごとの情報）

概要

最近1か月間の，メモリーキャッシュに関する1日ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Monthly Trend/

レコード

File System Cache（PI）

フィールド

フィールド名

説明

Mem Cache Faults/sec

キャッシュメモリーのフォルト数（1秒当たり）。

Mem Cache Bytes

キャッシュメモリーのバイト数。

Memory Cache Trend(5.0)（メモリーキャッシュに関する1時間ごとの情報）

概要

最近24時間の，メモリーキャッシュに関する1時間ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/

レコード

File System Cache（PI）

フィールド

フィールド名

説明

Mem Cache Faults/sec

キャッシュメモリーのフォルト数（1秒当たり）。

Mem Cache Bytes

キャッシュメモリーのバイト数。

Memory Summary(5.0)

概要

最近1時間の，システムの1分ごとのメモリー使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/

レコード

IIS WorkingSet（PI_WS）

フィールド

フィールド名

説明

Memory Available Bytes

使用可能なメモリーのバイト数。

Memory Page Faults/sec

1秒当たりのメモリーページフォールト数。

Memory Page Input/sec

1秒当たりのメモリーページ入力。

Memory Page Reads/sec

1秒当たりのメモリーページ読み込み数。

Memory Trend(5.0)（システムの1日ごとのメモリー使用状況）

概要

最近1か月間の，システムの1日ごとのメモリー使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Monthly Trend/Advanced/

レコード

IIS WorkingSet（PI_WS）

フィールド

フィールド名

説明

Memory Available Bytes

使用可能なメモリーのバイト数。

Memory Page Faults/sec

1秒当たりのメモリーページフォールト数。

Memory Page Input/sec

1秒当たりのメモリーページ入力。

Memory Page Reads/sec

1秒当たりのメモリーページ読み込み数。

Memory Trend(5.0)（システムの1時間ごとのメモリー使用状況）

概要

最近24時間の，システムの1時間ごとのメモリー使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

IIS WorkingSet（PI_WS）

フィールド

フィールド名

説明

Memory Available Bytes

使用可能なメモリーのバイト数。

Memory Page Faults/sec

1秒当たりのメモリーページフォールト数。

Memory Page Input/sec

1秒当たりのメモリーページ入力。

Memory Page Reads/sec

1秒当たりのメモリーページ読み込み数。

Memory Usage Status(5.0)

概要

メモリーの使用状況をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Real-Time/

レコード

IIS WorkingSet（PI_WS）

フィールド

フィールド名

説明

Memory Available Bytes

使用可能なメモリーのバイト数。

Memory Page Faults/sec

1秒当たりのメモリーページフォールト数。

Memory Page Input/sec

1秒当たりのメモリーページ入力。

Memory Page Reads/sec

1秒当たりのメモリーページ読み込み数。

Network Trend

概要

最近24時間の，ネットワークの1時間ごとの平均Datagrams転送量を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Network Layer Overview（PI_TRNL）

フィールド

フィールド名

説明

Datagrams Forwarded/sec

IPデータグラムがネットワークレイヤーから他へ送信される割合（1秒当たり）。

Datagrams Rcvd/sec

IPデータグラムがネットワークレイヤーに受信した割合（1秒当たり）。

Datagrams Sent/sec

IPデータグラムがネットワークレイヤーに送信した割合（1秒当たり）。

Datagrams/sec

IPデータグラムとネットワークレイヤーの送受信の割合（1秒当たり）。

Physical Disk

概要

Physical Diskの待ち状況をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Physical Disk Overview（PI_PYDP）

フィールド

フィールド名

説明

Current Disk Queue Length

現在のディスクキュー長。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Physical Disk Detail

Physical Diskの待ち状況の詳細。

Physical Disk Detail

概要

Physical Diskの待ち状況の詳細をリアルタイムで表示します。このレポートは一覧で表示されます。

格納先

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/

レコード

Physical Disk Overview（PI_PYDP）

フィールド

フィールド名

説明

% Disk Time

ディスクドライブがビジー状態の経過時間の割合。

Avg Disk Queue Length

ディスクキュー平均の長さ。

Avg Disk Sec/Transfer

平均ディスク転送時間（秒単位）。

Current Disk Queue Length

現在のディスクキュー長。

Disk Reads/sec

1秒当たりのディスク読み込み数。

Disk Writes/sec

1秒当たりのディスク書き込み数。

Physical Disk Summary

概要

最近1時間の，Physical Diskの1分ごとの使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/

レコード

Physical Disk Overview（PI_PYDP）

フィールド

フィールド名

説明

Current Disk Queue Length

現在のディスクキュー長。

Physical Disk Trend（Physical Diskの1日ごとの平均使用状況）

概要

最近1か月間の，Physical Diskの1日ごとの平均使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Monthly Trend/Advanced/

レコード

Physical Disk Overview（PI_PYDP）

フィールド

フィールド名

説明

% Disk Time

ディスクドライブがビジー状態の経過時間の割合。

Avg Disk Queue Length

ディスクキュー平均の長さ。

Avg Disk Sec/Transfer

平均ディスク転送時間（秒単位）。

Current Disk Queue Length

現在のディスクキュー長。

Disk Reads/sec

ディスク読み込みの1秒当たりの回数。

Disk Writes/sec

ディスク書き込みの1秒当たりの回数。

Physical Disk Trend（Physical Diskの1時間ごとの平均使用状況）

概要

最近24時間の，Physical Diskの1時間ごとの平均使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Physical Disk Overview（PI_PYDP）

フィールド

フィールド名

説明

% Disk Time

ディスクドライブがビジー状態の経過時間の割合。

Avg Disk Queue Length

ディスクキュー平均の長さ。

Avg Disk Sec/Transfer

平均ディスク転送時間（秒単位）。

Current Disk Queue Length

現在のディスクキュー長。

Disk Reads/sec

ディスク書き込みの1秒当たりの回数。

Disk Writes/sec

ディスク読み込みの1秒当たりの回数。

Process Info Inetinfo Trend

概要

最近24時間のWebサービス，FTPサービスの1時間ごとの状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

IIS WorkingSet（PI_WS）

フィールド

フィールド名

説明

Process Page Faults/sec

インターネットサービスのプロセスページフォールト（1秒当たり）。

Processor

概要

Processorの使用状況をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Processor Activity（PI_PA）

フィールド

フィールド名

説明

Processor Queue Length

プロセッサーキューのスレッドの数。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Processor Detail

Processorの使用状況の詳細。

Processor Detail

概要

Processorの使用状況の詳細をリアルタイムで表示します。このレポートは一覧で表示されます。

格納先

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/

レコード

Processor Activity（PI_PA）

フィールド

フィールド名

説明

% Privileged Time

割り込み処理，DPCSなどのプロセッサー特別処理時間の割合。

% Processor Time

プロセッサーが実行している処理時間の割合。

% User Time

ユーザープロセスでのプロセッサーが実行している処理時間の割合。

Process - % Processor Time

すべてのIISプロセスの処理時間の割合。

Processor Queue Length

プロセッサーキューのスレッドの数。

Processor Summary

概要

最近1時間の，Processorの1分ごとの平均使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/

レコード

Processor Activity（PI_PA）

フィールド

フィールド名

説明

Processor Queue Length

プロセッサーキューのスレッドの数。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Memory Summary

最近1時間の，システムの1分ごとのメモリー使用状況。

Processor Trend

概要

最近24時間の，Processorの1時間ごとの平均使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Processor Activity（PI_PA）

フィールド

フィールド名

説明

%Privileged Time

割り込み処理，DPCSなどのプロセッサー特別処理時間の割合。

%Processor Time

プロセッサーが実行している処理時間の割合。

%User Time

ユーザープロセスでのプロセッサーが実行している処理時間の割合。

Process - %Processor Time

すべてのIISプロセスの処理時間の割合。

Processor Queue Length

プロセッサーキューのスレッドの数。

SMTP Bytes Trend（SMTPの1日ごとの平均バイト転送量）

概要

最近1か月間の，SMTPの1日ごとの平均バイト転送量を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Monthly Trend/Advanced/

レコード

Application Layer Overview（PI_TRAL）

フィールド

フィールド名

説明

SMTP - Bytes Rcvd/sec

SMTPサーバの1秒当たりの受信バイト数。

SMTP - Bytes Sent/sec

SMTPサーバの1秒当たりの送信バイト数。

SMTP - Bytes Total/sec

SMTPサーバが送受信した総バイト数。

SMTP Bytes Trend（SMTPの1時間ごとの平均バイト転送量）

概要

最近24時間の，SMTPの1時間ごとの平均バイト転送量を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/

レコード

Application Layer Overview（PI_TRAL）

フィールド

フィールド名

説明

SMTP - Bytes Rcvd/sec

SMTPサーバの1秒当たりの受信バイト数。

SMTP - Bytes Sent/sec

SMTPサーバの1秒当たりの送信バイト数。

SMTP - Bytes Total/sec

SMTPサーバが送受信した総バイト数。

SMTP Messages Trend（SMTP Messagesの1日ごとの使用状況）

概要

最近1か月間の，SMTP Messagesの1日ごとの使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Monthly Trend/Advanced/

レコード

IIS File Transfer（PI_FLTR）

フィールド

フィールド名

説明

SMTP - Total Msgs Rcvd

SMTPサーバが受信したメッセージの総数。

SMTP - Total Msgs Sent

SMTPサーバが送信したメッセージの総数。

SMTP Messages Trend（SMTP Messagesの1時間ごとの使用状況）

概要

最近24時間の，SMTP Messagesの1時間ごとの使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

IIS File Transfer（PI_FLTR）

フィールド

フィールド名

説明

SMTP - Total Msgs Rcvd

SMTPサーバが受信したメッセージの総数。

SMTP - Total Msgs Sent

SMTPサーバが送信したメッセージの総数。

TCP Conns Trend

概要

最近24時間の，TCP接続の1時間ごとの使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

TCP Connection Overview（PI_TCPC）

フィールド

フィールド名

説明

Conn Failures

TCP接続に失敗した接続数。

Conns Established

TCP接続された接続数。

Conns Reset

TCP接続がリセットされた接続数。

TCP Trend

概要

最近24時間の，TCPの1時間ごとの使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Transport Layer Overview（PI_TRTL）

フィールド

フィールド名

説明

Segments Rcvd/sec

TCPセグメントの現在有効な接続のエラーも含んだ1秒当たりの受信回数。

Segments Retransmitted/sec

TCPセグメントが再送したバイト数の割合（1秒当たり）。

Segments Sent/sec

TCPセグメントの現在有効な接続のエラーも含んだ1秒当たりの送信回数。

Segments/sec

TCPセグメントの現在有効な接続のエラーも含んだ1秒当たりの送受信回数。

Thread Count Status

概要

スレッドの情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Real-Time/

レコード

IIS Thread Count（PI_TCNT）

フィールド

フィールド名

説明

Thread Count

IISプロセスで現在アクティブとなっているスレッドの数。

Thread Count Trend

概要

最近24時間の，スレッドの1時間ごとの情報を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

IIS Thread Count（PI_TCNT）

フィールド

フィールド名

説明

Thread Count

IISプロセスで現在アクティブとなっているスレッドの数。

Thread Info Status

概要

スレッドの使用状況をリアルタイムで表示します。このレポートは集合縦棒グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Real-Time/

レコード

IIS Thread Details（PD）

フィールド

フィールド名

説明

% Processor Time

IISスレッドがプロセッサーの使用に費やした時間の割合。

Context Switches/sec

スレッド間で切り替えを行った割合/秒。

Instance

インスタンス。

Web Bytes

概要

Webサービスのデータ送受信に関する情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Application Layer Overview（PI_TRAL）

フィールド

フィールド名

説明

Web - Bytes Rcvd/sec

Webサービスの1秒当たりの受信バイト数。

Web - Bytes Sent/sec

Webサービスの1秒当たりの送信バイト数。

Web - Bytes Total/sec

Webサービスが送受信した総バイト数。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Web Users Detail

Web Usersの平均使用状況の詳細。

Web Bytes Trend（Webサイトの1日ごとの平均バイト数）

概要

最近1か月間の，Webサイトの1日ごとの平均バイト数を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Monthly Trend/Advanced/

レコード

Application Layer Overview（PI_TRAL）

フィールド

フィールド名

説明

Web - Bytes Rcvd/sec

Webサービスの1秒当たりの受信バイト数。

Web - Bytes Sent/sec

Webサービスの1秒当たりの送信バイト数。

Web - Bytes Total/sec

Webサービスが送受信した総バイト数。

Web Bytes Trend（Webサービスの1時間ごとの状況）

概要

最近24時間の，Webサービスの1時間ごとの状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Application Layer Overview（PI_TRAL）

フィールド

フィールド名

説明

Web - Bytes Rcvd/sec

Webサービスの1秒当たりの受信バイト数。

Web - Bytes Sent/sec

Webサービスの1秒当たりの送信バイト数。

Web - Bytes Total/sec

Webサービスが送受信した総バイト数。

Web Conns

概要

Webサービスの接続に関する情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Monitoring Connection（PI_CONN）

フィールド

フィールド名

説明

Web - Current Conns

Webサービスの現在の接続数。

Web - Maximum Conns

Webサービスの最大接続数。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Web Users Detail

Web Usersの平均使用状況の詳細。

Web Conns Trend（Webサイトの1日ごとの接続状況）

概要

最近1か月間の，Webサイトの1日ごとの接続状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Monthly Trend/Advanced/

レコード

Monitoring Connection（PI_CONN）

フィールド

フィールド名

説明

Web - Current Conns

Webサービスの現在の接続数。

Web - Maximum Conns

Webサービスの最大接続数。

Web Conns Trend（Webサービスの1時間ごとの接続状況）

概要

最近24時間の，Webサービスの1時間ごとの接続状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Monitoring Connection（PI_CONN）

フィールド

フィールド名

説明

Web - Current Conns

Webサービスの現在の接続数。

Web - Maximum Conns

Webサービスの最大接続数。

Web Files

概要

Webサービスのファイル転送に関する情報をリアルタイムで表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

IIS File Transfer（PI_FLTR）

フィールド

フィールド名

説明

Web - Total Files Rcvd

Webサーバが受信したファイルの総数。

Web - Total Files Sent

Webサーバが送信したファイルの総数。

Web - Total Files Xferd

Webサーバが転送したファイルの総数。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Web Users Detail

Web Usersの平均使用状況の詳細。

Web Files Trend（Webサイトの1日ごとの平均ファイル数）

概要

最近1か月間の，Webサイトの1日ごとの平均ファイル数を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Monthly Trend/Advanced/

レコード

IIS File Transfer（PI_FLTR）

フィールド

フィールド名

説明

Web - Total Files Rcvd

Webサーバが受信したファイルの総数。

Web - Total Files Sent

Webサーバが送信したファイルの総数。

Web - Total Files Xferd

Webサーバが転送したファイルの総数。

Web Files Trend（Webサービスの1時間ごとの平均ファイル数）

概要

最近24時間の，Webサービスの1時間ごとの平均ファイル数を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

IIS File Transfer（PI_FLTR）

フィールド

フィールド名

説明

Web - Total Files Rcvd

Webサーバが受信したファイルの総数。

Web - Total Files Sent

Webサーバが送信したファイルの総数。

Web - Total Files Xferd

Webサーバが転送したファイルの総数。

Web Users Detail

概要

Webサービスへの接続ユーザー情報の詳細をリアルタイムで表示します。このレポートは一覧で表示されます。

格納先

Reports/IIS/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/

レコード

Web User Overview（PI_ANAW）

フィールド

フィールド名

説明

Anonymous Users/sec

Webサービスの1秒当たりの匿名ユーザー数。

Curr Anonymous Users

Web サービスの現在の匿名ユーザー数。

Curr Nonanonymous Users

Web サービスの現在の非匿名ユーザー数。

Max Anonymous Users

Web サービスの匿名ユーザーの最大数。

Max Nonanonymous Users

Web サービスの非匿名ユーザーの最大数。

Nonanonymous Users/sec

Webサービスの1秒当たりの非匿名ユーザー数。

Total Anonymous Users

Web サービスの匿名ユーザーの総数。

Total Nonanonymous Users

Webサービスの非匿名ユーザーの総数。

Web Users Trend（Web Usersの1日ごとの平均使用状況）

概要

最近1か月間の，Web Usersの1日ごとの平均使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Monthly Trend/Advanced/

レコード

Web User Overview（PI_ANAW）

フィールド

フィールド名

説明

Anonymous Users/sec

Webサービスの1秒当たりの匿名ユーザー数。

Curr Anonymous Users

Web サービスの現在の匿名ユーザー数。

Curr Nonanonymous Users

Web サービスの現在の非匿名ユーザー数。

Max Anonymous Users

Web サービスの匿名ユーザーの最大数。

Max Nonanonymous Users

Web サービスの非匿名ユーザーの最大数。

Nonanonymous Users/sec

Webサービスの1秒当たりの非匿名ユーザー数。

Total Anonymous Users

Web サービスの匿名ユーザーの総数。

Total Nonanonymous Users

Webサービスの非匿名ユーザーの総数。

Web Users Trend（Web Usersの1時間ごとの平均使用状況）

概要

最近24時間の，Web Usersの1時間ごとの平均使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Web User Overview（PI_ANAW）

フィールド

フィールド名

説明

Anonymous Users/sec

Webサービスの1秒当たりの匿名ユーザー数。

Curr Anonymous Users

Webサービスの現在の匿名ユーザー数。

Curr Nonanonymous Users

Webサービスの現在の非匿名ユーザー数。

Max Anonymous Users

Webサービスの匿名ユーザーの最大数。

Max Nonanonymous Users

Webサービスの非匿名ユーザーの最大数。

Nonanonymous Users/sec

Webサービスの1秒当たりの非匿名ユーザー数。

Total Anonymous Users

Webサービスの匿名ユーザーの総数。

Total Nonanonymous Users

Webサービスの非匿名ユーザーの総数。

WWW Cache Status(5.0)

概要

WWWサービスの稼働状況に関する情報をリアルタイムで表示します。このレポートは集合縦棒グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Real-Time/

レコード

WWW Service Cache （PI_WSC）

フィールド

フィールド名

説明

WSC - Cache Flushes

WWWサービスのキャッシュから削除された数。

WSC - Cache Hits

WWWサービスのキャッシュで見つかったクエリ数(1秒当たり)。

WSC - Cache Hits %

WWWサービスのキャッシュで見つかったクエリの割合。

WSC - Cache Misses

WWWサービスのキャッシュで見つからなかったクエリ数(1秒当たり)。

WWW Cache Trend(5.0)（WWWサービスの1日ごとの使用状況）

概要

最近1か月間の，WWWサービスの1日ごとの使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Monthly Trend/Advanced/

レコード

WWW Service Cache （PI_WSC）

フィールド

フィールド名

説明

WSC - Cache Flushes

WWWサービスのキャッシュから削除された数。

WSC - Cache Hits

WWWサービスのキャッシュで見つかったクエリ数(1秒当たり)。

WSC - Cache Hits %

WWWサービスのキャッシュで見つかったクエリの割合。

WSC - Cache Misses

WWWサービスのキャッシュで見つからなかったクエリ数(1秒当たり)。

WWW Cache Trend(5.0)（WWWサービスの1時間ごとの使用状況）

概要

最近24時間の，WWWサービスの1時間ごとの使用状況を表示します。このレポートは折れ線グラフで表示されます。

格納先

Reports/IIS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

WWW Service Cache （PI_WSC）

フィールド

フィールド名

説明

WSC - Cache Flushes

WWWサービスのキャッシュから削除された数。

WSC - Cache Hits

WWWサービスのキャッシュで見つかったクエリ数(1秒当たり)。

WSC - Cache Hits %

WWWサービスのキャッシュで見つかったクエリの割合。

WSC - Cache Misses

WWWサービスのキャッシュで見つからなかったクエリ数(1秒当たり)。

6　レコード

この章では，PFM - Agent for IISのレコードについて説明します。

各レコードのパフォーマンスデータの収集方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のPerformance Management の機能について説明している章，またはマニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

データモデルについて

各PFM - Agentが持つレコードおよびフィールドの総称を「データモデル」と呼びます。各PFM - Agentと，そのPFM - Agentが持つデータモデルには，それぞれ固有のバージョン番号が付与されています。PFM - Agent for IISのデータモデルのバージョンについては，「付録H　バージョン互換」を参照してください。

各PFM - Agentのデータモデルのバージョンは，PFM - Web Consoleの［エージェント階層］画面でエージェントのプロパティを表示して確認してください。

データモデルについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementで扱うデータの概要について説明している章，またはマニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

レコードの記載形式

この章では，PFM - Agent for IISのレコードをアルファベット順に記載しています。各レコードの説明は，次の項目から構成されています。

機能

各レコードに格納されるパフォーマンスデータの概要および注意事項について説明します。

デフォルト値および変更できる値

各レコードに設定されているパフォーマンスデータの収集条件のデフォルト値およびユーザーが変更できる値を表で示します。「デフォルト値および変更できる値」に記載している項目とその意味を次の表に示します。この表で示す各項目については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

項目

意味

変更可否

Collection Interval

パフォーマンスデータの収集間隔（秒単位）。

○：変更できる

×：変更できない

Collection Offset※1

パフォーマンスデータの収集を開始するオフセット値（秒単位）。オフセット値については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。

Log

収集したパフォーマンスデータをStoreデータベースに記録するかどうか。

Yes：記録する。ただし，「Collection Interval=0」の場合，記録しない。

No：記録しない。

LOGIF

収集したパフォーマンスデータをStoreデータベースに記録するかどうかの条件。

Over 10 Sec Collection Time※2

システム構成によって，レコードの収集に10秒以上掛かることがあるかどうか。

Yes：10秒以上掛かることがある。

No：10秒掛からない。

Realtime Report Data Collection Mode※2

リアルタイムレポートの表示モードを指定。

Reschedule：再スケジュールモード

Temporary Log：一時保存モード

なお，Over 10 Sec Collection Time の値が「Yes」のレコードには，一時保存モード（Temporary Log）を指定する必要がある。

注※1

指定できる値は，0〜32,767秒（Collection Intervalで指定した値の範囲内）です。これは，複数のデータを収集する場合に，一度にデータの収集処理が実行されると負荷が集中するので，収集処理の負荷を分散するために使用します。なお，データ収集の記録時間は，Collection Offsetの値に関係なく，Collection Intervalと同様の時間となります。

Collection Offsetの値を変更する場合は，収集処理の負荷を考慮した上で値を指定してください。

注※2

履歴収集優先機能が有効の場合に表示されます。

ODBCキーフィールド

PFM - ManagerまたはPFM - Baseで，Storeデータベースに格納されているレコードのデータを利用する場合に必要な主キーを示します。ODBCキーフィールドには，各レコード共通のものと各レコード固有のものとがあります。ここで示すのは，各レコード固有のODBCキーフィールドです。複数インスタンスレコードだけが，固有のODBC キーフィールドを持っています。

各レコード共通のODBCキーフィールドについては，「ODBCキーフィールド一覧」を参照してください。

ライフタイム

各レコードに収集されるパフォーマンスデータの一貫性が保証される期間を示します。ライフタイムについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照してください。

レコードサイズ

1回の収集で各レコードに格納されるパフォーマンスデータの容量を示します。

フィールド

各レコードのフィールドについて表で説明しています。表の各項目について次に説明します。

View名（Manager名）

View名

PFM - Web Consoleで表示されるフィールド名（PFM - View名）を示します。

Manager名

PFM - Managerで，SQLを使用してStoreデータベースに格納されているフィールドのデータを利用する場合，SQL文で記述するフィールド名（PFM - Manager名）を示します。

SQL文では，先頭に各レコードのレコードIDを付加した形式で記述します。例えば，IIS Thread Details（PD）レコードのInterval（INTERVAL）フィールドの場合，「PD_INTERVAL」と記述します。

説明

各フィールドに格納されるパフォーマンスデータについて説明します。

要約

Agent Storeがデータを要約するときの方法（要約ルール）を示します。要約ルールについては，「要約ルール」を参照してください。

形式

char型やfloat型など，各フィールドの値のデータ型を示します。データ型については，「データ型一覧」を参照してください。

デルタ

累積値として収集するデータに対し，変化量でデータを表すことを「デルタ」と呼びます。デルタについては，「フィールドの値」を参照してください。

データソース

該当するフィールドの値の計算方法または取得先を示します。フィールドの値については，「フィールドの値」を参照してください。

ODBCキーフィールド一覧

ODBCキーフィールドには，各レコード共通のものと各レコード固有のものとがあります。ここで示すのは，各レコード共通のODBCキーフィールドです。PFM - ManagerでStoreデータベースに格納されているレコードのデータを利用する場合，ODBCキーフィールドが必要です。

各レコード共通のODBCキーフィールド一覧を次の表に示します。各レコード固有のODBCキーフィールドについては，各レコードの説明を参照してください。

表6‒1　ODBCキーフィールド一覧

ODBCキーフィールド

ODBCフォーマット

データ

説明

レコードID_DATE

SQL_INTEGER

内部

レコードが生成された日付を表すレコードのキー。

レコードID_DATETIME

SQL_INTEGER

内部

レコードID_DATEフィールドとレコードID_TIMEフィールドの組み合わせ。

レコードID_DEVICEID

SQL_VARCHAR

内部

PFM - Agentが動作しているホスト名。

レコードID_DRAWER_TYPE

SQL_VARCHAR

内部

区分。有効な値を次に示す。

m：分

H：時

D：日

W：週

M：月

Y：年

レコードID_PROD_INST

SQL_VARCHAR

内部

PFM - Agentのインスタンス名。

レコードID_PRODID

SQL_VARCHAR

内部

PFM - AgentのプロダクトID。

レコードID_RECORD_TYPE

SQL_VARCHAR

内部

レコードタイプを表す識別子（4バイト）。

レコードID_TIME

SQL_INTEGER

内部

レコードが生成された時刻（グリニッジ標準時）。

要約ルール

PIレコードタイプのレコードでは，Collection Intervalに設定された間隔で収集されるデータと，あらかじめ定義されたルールに基づき一定の期間（分，時，日，週，月，または年単位）ごとに要約されたデータが，Storeデータベースに格納されます。要約の種類はフィールドごとに定義されています。この定義を「要約ルール」と呼びます。

要約ルールによっては，要約期間中の中間データを保持する必要のあるものがあります。この場合，中間データを保持するためのフィールドがStoreデータベース内のレコードに追加されます。このフィールドを「追加フィールド」と呼びます。追加フィールドの一部は，PFM - Web Consoleでレコードのフィールドとして表示されます。PFM - Web Consoleに表示される追加フィールドは，履歴レポートに表示するフィールドとして使用できます。

なお，要約によって追加される「追加フィールド」と区別するために，ここでは，この章の各レコードの説明に記載されているフィールドを「固有フィールド」と呼びます。

追加フィールドのフィールド名は次のようになります。

Storeデータベースに格納される追加フィールド名

固有フィールドのPFM - Manager名にサフィックスが付加されたフィールド名になります。

PFM - Web Consoleで表示される追加フィールド名

固有フィールドのPFM - View名にサフィックスが付加されたフィールド名になります。

PFM - Manager名に付加されるサフィックスと，それに対応するPFM - View名に付加されるサフィックス，およびフィールドに格納されるデータを次の表に示します。

表6‒2　追加フィールドのサフィックス一覧

PFM - Manager名

PFM - View名

格納データ

_TOTAL

(Total)

要約期間内のレコードのフィールドの値の総和

_TOTAL_SEC

(Total)

要約期間内のレコードのフィールドの値の総和（utime型の場合）

_COUNT

−

要約期間内の収集レコード数

_HI

(Max)

要約期間内のレコードのフィールド値の最大値

_LO

(Min)

要約期間内のレコードのフィールド値の最小値

（凡例）

−：追加フィールドがないことを示します。

要約ルールの一覧を次の表に示します。

表6‒3　要約ルール一覧

要約

ルール名

要約ルール

COPY

要約期間内の最新のレコードのフィールド値がそのまま格納される。

AVG

要約期間内のフィールド値の平均値が格納される。

次に計算式を示す。

(フィールド値の総和)/(収集レコード数)

追加フィールド（Storeデータベース）

_TOTAL

_TOTAL_SEC（utime型の場合）

_COUNT

追加フィールド（PFM - Web Console）※1※2

(Total)

ADD

要約期間内のフィールド値の総和が格納される。

HI

要約期間内のフィールド値の最大値が格納される。

LO

要約期間内のフィールド値の最小値が格納される。

HILO

要約期間内のデータの最大値，最小値，および平均値が格納される。

固有フィールドには平均値が格納される。

次に計算式を示す。

(フィールド値の総和)/(収集レコード数)

追加フィールド（Storeデータベース）

_HI

_LO

_TOTAL

_TOTAL_SEC（utime型の場合）

_COUNT

追加フィールド（PFM - Web Console）※1※2

(Max)

(Min)

(Total)

%

要約期間内のフィールド値の平均値が格納される。

主に百分率のフィールドに適用される。

次に計算式を示す。

(フィールド値の総和)/(収集レコード数)

追加フィールド（Storeデータベース）

_TOTAL

_TOTAL_SEC（utime型の場合）

_COUNT

−

要約されないことを示す。

注※1

PFM - Manager名に「_AVG」が含まれるutime型のフィールドは，PFM - Web Consoleに追加される「(Total)」フィールドを履歴レポートで利用できません。

注※2

PFM - Manager名に次の文字列が含まれるフィールドは，PFM - Web Consoleに追加される（Total）フィールドを履歴レポートで利用できません。

「_PER_」，「PCT」，「PERCENT」，「_AVG」，「_RATE_TOTAL」

データ型一覧

各フィールドの値のデータ型と，対応するCおよびC++のデータ型の一覧を次の表に示します。この表で示す「データ型」の「フィールド」の値は，各レコードのフィールドの表にある「形式」の列に示されています。

表6‒4　データ型一覧

データ型

サイズ

（バイト）

説明

フィールド

CおよびC++

char(n)

char( )

( )内の数

nバイトの長さを持つ文字データ。

double

double

8

数値（1.7E±308（15桁））。

float

float

4

数値（3.4E±38（7桁））。

long

long

4

数値（-2,147,483,648〜2,147,483,647）。

short

short

2

数値（-32,768〜32,767）。

string(n)

char[ ]

( )内の数

nバイトの長さを持つ文字列。最後の文字は，「null」。

time_t

unsigned long

4

数値（0〜4,294,967,295）

timeval

構造体

8

数値（最初の4バイトは秒，次の4バイトはマイクロ秒を表す）。

ulong

unsigned long

4

数値（0〜4,294,967,295）。

utime

構造体

8

数値（最初の4バイトは秒，次の4バイトはマイクロ秒を表す）。

word

unsigned short

2

数値（0〜65,535）。

（該当なし）

unsigned char

1

数値（0〜255）。

フィールドの値

ここでは，各フィールドに格納される値について説明します。

データソース

各フィールドには，Performance Managementや監視対象プログラムから取得した値や，これらの値をある計算式に基づいて計算した値が格納されます。各フィールドの値の取得先または計算方法は，フィールドの表の「データソース」列で示します。

「−」は，パフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを示します。

デルタ

累積値として収集するデータに対し，変化量でデータを表すことを「デルタ」と呼びます。例えば，1回目に収集されたパフォーマンスデータが「3」，2回目に収集されたパフォーマンスデータが「4」とすると，累積値の場合は「7」，変化量の場合は「1」が格納されます。各フィールドの値がデルタかどうかは，フィールドの表の「デルタ」列で示します。

リアルタイムレポートの設定で，［デルタで表示］がチェックされている場合，最初にデータが収集されたときから値が表示されます。ただし，前回のデータを必要とするレポートの場合，初回の値は「0」で表示されます。2回目以降のデータ収集は，収集データの値が表示されます。

PFM - Agent for IISで収集されるパフォーマンスデータは，次の表のように異なります。

表6‒5　PFM - Agent for IISで収集されるパフォーマンスデータ

レコードタイプ

デルタ

データ種別

[デルタ値で表示]のチェック※

レコードの値

PIレコードタイプ

Yes

−

−

−

No

リアルタイムデータ

あり

収集時点の値が表示される。

なし

収集時点の値が表示される。

履歴データ

アラームの監視データ

−

収集時点の値が表示される。

PDレコードタイプ

Yes

−

−

−

No

リアルタイムデータ

あり

収集時点の値が表示される。

なし

収集時点の値が表示される。

履歴データ

アラームの監視データ

−

収集時点の値が表示される。

（凡例）

−：該当しない

注※

次に示すPFM - Web Consoleのダイアログボックスの項目でチェックされていることを示します。

［レポートウィザード- 表示設定（リアルタイムレポート）］ダイアログボックスの［デルタ値で表示］

［レポートの表示設定］ダイアログボックス（リアルタイムレポート）の［デルタ値で表示］

パフォーマンスデータが収集される際の注意事項を次に示します。

PFM - Agent for IISで最初に履歴レポートを表示する場合，1回目と2回目に収集されたデータを基に，履歴レポートに表示されるパフォーマンスデータが作成されます。このため，最初に履歴レポートに表示されるデータが収集されるまでには，設定した収集間隔の最大2倍の時間が掛かります。

各フィールドの平均および割合

各フィールドの平均や割合の値については，Interval時間によって秒単位の値として求められるものと，データの収集間隔によって求められるものとがあります。特に断り書きがない場合，データの収集間隔によって求められる値となります（Intervalが60秒間隔の場合，1分単位のデータとなります）。

Intervalフィールドの値

Intervalフィールドの値は，レコードタイプによって異なります。Intervalフィールドの値を次の表に示します。

表6‒6　Intervalフィールドの値

レコードタイプ

説明

PIレコードタイプ

リアルタイムレポートの場合

最初の値は5。以降はレポートに設定されている「更新間隔」と同じ。次の計算式で算出される。

Intervalフィールドの値 = Record Timeフィールドの値 - 前回取得時のRecord Timeフィールドの値

履歴レポートの場合

Collection Intervalの値と同じ。次の計算式で算出される。

Intervalフィールドの値 = Record Timeフィールドの値 - 前回取得時のRecord Timeフィールドの値

PDレコードタイプ

リアルタイムレポートの場合

最初の値は5。以降はレポートに設定されている「更新間隔」と同じ。次の計算式で算出される。

Intervalフィールドの値 = Record Timeフィールドの値 - 前回取得時のRecord Timeフィールドの値

履歴レポートの場合

Collection Intervalの値と同じ。次の計算式で算出される。

Intervalフィールドの値 = Record Timeフィールドの値 - 前回取得時のRecord Timeフィールドの値

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールドを次の表に示します。

表6‒7　Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

View名（Manager名）

説明

形式

デルタ

サポートバージョン

データソース

Agent Host（DEVICEID）

PFM - Agentが動作しているホスト名。

string(256)

No

すべて

−

Agent Instance（PROD_INST）

PFM - Agentのインスタンス名。

string(256)

No

すべて

−

Agent Type（PRODID）

PFM - AgentのプロダクトID。1バイトの識別子で表される。

char

No

すべて

−

Date（DATE）

レコードが作成された日。グリニッジ標準時。※1※2

char(3)

No

すべて

−

Date and Time（DATETIME）

Date（DATE）フィールドとTime（TIME）フィールドの組み合わせ。※2

char(6)

No

すべて

−

Drawer Type（DRAWER_TYPE）

PIレコードタイプのレコードの場合，データが要約される区分。

char

No

すべて

−

GMT Offset（GMT_ADJUST）

グリニッジ標準時とローカル時間の差。秒単位。

long

No

すべて

−

Time（TIME）

レコードが作成された時刻。グリニッジ標準時。※1※2

char(3)

No

すべて

−

（凡例）

−：IISから取得したパフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを意味します。

注※1

PIレコードタイプのレコードでは，データが要約されるため，要約される際の基準となる時刻が設定されます。レコード区分ごとの設定値を次の表に示します。

表6‒8　レコード区分ごとの設定値

区分

レコード区分ごとの設定値

分

レコードが作成された時刻の0秒

時

レコードが作成された時刻の0分0秒

日

レコードが作成された日の0時0分0秒

週

レコードが作成された週の月曜日の0時0分0秒

月

レコードが作成された月の1日の0時0分0秒

年

レコードが作成された年の1月1日の0時0分0秒

注※2

レポートによるデータ表示を行った場合，DateフィールドはYYYYMMDD形式で，Date and TimeフィールドはYYYYMMDD hh:mm:ss形式で，Timeフィールドはhh:mm:ss形式で表示されます。

Storeデータベースに格納されているデータをエクスポートすると出力されるフィールド

jpctool db dumpコマンドで，Storeデータベースに格納されているデータをエクスポートすると，次に示すフィールドが出力されます。これらのフィールドも，Storeデータベースに記録されるとき追加されるフィールドですが，PFM - Web Consoleでは表示されないため，レポートに表示するフィールドとして使用できません。これらのフィールドは，PFM - Agentが内部で使用するフィールドなので，運用では使用しないでください。

レコードID_DATE_F

レコードID_DEVICEID_F

レコードID_DRAWER_TYPE_F

レコードID_DRAWER_COUNT

レコードID_DRAWER_COUNT_F

レコードID_INST_SEQ

レコードID_PRODID_F

レコードID_PROD_INST_F

レコードID_RECORD_TYPE

レコードID_RECORD_TYPE_F

レコードID_SEVERITY

レコードID_SEVERITY_F

レコードID_TIME_F

レコードID_UOWID

レコードID_UOWID_F

レコードID_UOW_INST

レコードID_UOW_INST_F

レコードID_PFM - Manager名_SEC

レコードID_PFM - Manager名_MSEC

レコードの注意事項

レコードを収集する場合の注意事項を次に示します。

アプリケーションイベントログにPerfXX（PerfXXはサービスに関連するソース名）のイベントが記録されている場合，PFM - Agent for IISが正常に動作しない場合や，そのサービスに対応するレコードが収集できない場合があります。この現象はサービスが正常にインストールできていない場合に発生します。この現象が発生している場合，サービスを再インストールするか，Microsoftのサポート技術情報で，出力されている原因を取り除くか，サービスの開発元に対処方法をお問い合わせください。

PFM - Agent for IISが正常に動作しない場合や，そのサービスに対応するレコードが収集できない場合の例を次の表に示します。

イベントID

ソース

現象

対処方法

1008

Perflib

"[ サービス]" (DLL "[ サービスのDLLファイル名]") のOpenプロシージャーに失敗しました。このサービスのパフォーマンスデータは利用できません。

この現象はサービスが正常にインストールできていない場合に発生します。レコードを収集したい場合は，この現象が発生しているサービスを再インストールするか，サービスの開発元に対処方法をお問い合わせください。

パフォーマンスモニターで，"logical disk parameters"の表示が不可能な場合は，DOSプロンプト画面より"diskperf -y"を実行しホストを再起動してください。

IISのバージョンとインストールされているIIS役割サービス等の組み合わせによって，収集できるレコードに違いがあります。

IIS7.5については，IIS7.5環境のレコード収集可否表を参照ください。

IIS8.0については，IIS8.0環境のレコード収集可否表を参照ください。

IIS8.5については，IIS8.5環境のレコード収集可否表を参照ください。

レコード一覧

ここでは，PFM - Agent for IISで収集できるレコードの一覧を記載します。

PFM - Agent for IISで収集できるレコードおよびそのレコードに格納される情報を，レコード名順およびレコードID順で次の表に示します。

表6‒9　PFM - Agent for IISのレコード一覧（レコード名順）

レコード名

レコードID

格納される情報

Active Server Pages Throughput

PI_ASPT

ASPリクエストについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Application Layer Overview

PI_TRAL

WEB,FTP,SMTPの送受信についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

ASP.NET Throughput

PI_APNT

ASP.NETリクエストについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

DataLink Layer Overview

PD_TRDL

データリンク層についてのある時点での状態を示すパフォーマンスデータ。

File System Cache

PI

メモリーとキャッシュのパフォーマンスオブジェクトについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

FTP User Overview

PI_ANAF

FTPユーザーの傾向についてある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

IIS Bandwidth Throttling

PI_BT

Internet Information Services Global（すべてのIISサービスの帯域幅の使用状況やキャッシュ処理状況を監視）についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

IIS File Transfer

PI_FLTR

ファイルの送受信についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

IIS Thread Count

PI_TCNT

Inetinfoに関するスレッドについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

IIS Thread Details

PD

IISのスレッド詳細（スレッドの動作を示すカウンタ群）についてのある時点での状態を示すパフォーマンスデータ。

IIS WorkingSet

PI_WS

ワーキングセットについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Logical Disk Overview

PI_LGDP

論理ディスクの傾向についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Monitoring Connection

PI_CONN

WebとFTPのコネクションについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Network Layer Overview

PI_TRNL

ネットワーク層の傾向についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Not Found Errors

PI_NFE

Web Not Found（Web接続失敗）についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Physical Disk Overview

PI_PYDP

物理ディスクの傾向についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Processor Activity

PI_PA

プロセッサータイムやキュー長などについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

TCP Connection Overview

PI_TCPC

TCPコネクションの傾向についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Transport Layer Overview

PI_TRTL

TCPセグメントの送受信についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Web User Overview

PI_ANAW

Webユーザーの傾向についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

WWW Service Cache

PI_WSC

WWWサービスのキャッシュ情報についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

表6‒10　PFM - Agent for IISのレコード一覧（レコードID順）

レコードID

レコード名

格納される情報

PD

IIS Thread Details

IISのスレッド詳細（スレッドの動作を示すカウンタ群）についてのある時点での状態を示すパフォーマンスデータ。

PD_TRDL

DataLink Layer Overview

データリンク層についてのある時点での状態を示すパフォーマンスデータ。

PI

File System Cache

メモリーとキャッシュのパフォーマンスオブジェクトについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_ANAF

FTP User Overview

FTPユーザーの傾向についてある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_ANAW

Web User Overview

Webユーザーの傾向についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_APNT

ASP.NET Throughput

ASP.NETリクエストについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_ASPT

Active Server Pages Throughput

ASPリクエストについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_BT

IIS Bandwidth Throttling

Internet Information Services Global（すべてのIISサービスの帯域幅の使用状況やキャッシュ処理状況を監視）についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_CONN

Monitoring Connection

WebとFTPのコネクションについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_FLTR

IIS File Transfer

ファイルの送受信についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_LGDP

Logical Disk Overview

論理ディスクの傾向についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_NFE

Not Found Errors

Web Not Found（Web接続失敗）についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_PA

Processor Activity

プロセッサータイムやキュー長などについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_PYDP

Physical Disk Overview

物理ディスクの傾向についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_TCNT

IIS Thread Count

Inetinfoに関するスレッドについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_TCPC

TCP Connection Overview

TCPコネクションの傾向についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_TRAL

Application Layer Overview

WEB,FTP,SMTPの送受信についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_TRNL

Network Layer Overview

ネットワーク層の傾向についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_TRTL

Transport Layer Overview

TCPセグメントの送受信についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_WS

IIS WorkingSet

ワーキングセットについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

PI_WSC

WWW Service Cache

WWWサービスのキャッシュについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。

Active Server Pages Throughput（PI_ASPT）

機能

Active Server Pages Throughput（PI_ASPT）レコードには，ASPリクエストについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：1013バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Errors/sec

（ASP_ERRORS_SEC）

ASPの1秒当たりのエラー数。

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Req Execution Time

（ASP_REQUESTS_EXECUTION_TIME）

ASPのリクエスト実行時間。

Avg

ulong

No

−

Req Wait Time

（ASP_REQUEST_WAIT_TIME）

ASPのリクエスト待機時間。

Avg

ulong

No

−

Reqs Disconnected

（ASP_REQUESTS_DISCONNECTED）

ASPの認証されていないリクエストの数。

Avg

ulong

No

−

Reqs Executing

（ASP_REQUESTS_EXECUTING）

ASPのリクエストを実行した数。

Avg

ulong

No

−

Reqs Failed Total

（ASP_REQUESTS_FAILED_TOTAL）

ASPの失敗したリクエストの数。

Avg

ulong

No

−

Reqs Not Authorized

（ASP_REQUESTS_NOT_AUTHORIZED）

ASPの認証されていないリクエストの数。

Avg

ulong

No

−

Reqs Not Found

（ASP_REQUESTS_NOT_FOUND）

ASPの未発見のリクエストの数。

Avg

ulong

No

−

Reqs Queued

（ASP_REQUESTS_QUEUED）

ASPの待機中のリクエスト数。

Avg

ulong

No

−

Reqs Rejected

（ASP_REQUESTS_REJECTED）

ASPの拒否されたリクエスト数。

Avg

ulong

No

−

Reqs Succeeded

（ASP_REQUESTS_SUCCEEDED）

ASPの成功したリクエストの数。

Avg

ulong

No

−

Reqs Timed Out

（ASP_REQUESTS_TIMED_OUT）

ASPのタイムアウトしたリクエストの数。

Avg

ulong

No

−

Reqs Total

（ASP_REQUESTS_TOTAL）

ASPのリクエストの総数。

Avg

ulong

No

−

Reqs/sec

（ASP_REQUESTS_SEC）

ASPの1秒当たりのリクエスト数。

Avg

double

No

−

Sessions Current

（ASP_SESSIONS_CURRENT）

ASPの現在のセッション数。

Avg

ulong

No

−

Trans Aborted

（ASP_TRANSACTIONS_ABORTED）

ASPの中断されたトランザクションの数。

Avg

ulong

No

−

Trans Committed

（ASP_TRANSACTIONS_COMMITTED）

ASPのコミットされたトランザクションの数。

Avg

ulong

No

−

Trans Pending

（ASP_TRANSACTIONS_PENDING）

ASPの保留中のトランザクションの数。

Avg

ulong

No

−

Trans Total

（ASP_TRANSACTIONS_TOTAL）

ASPのトランザクションの総数。

Avg

ulong

No

−

Trans/sec

（ASP_TRANSACTIONS_SEC）

ASPの1秒当たりのトランザクション。

Avg

double

No

−

Application Layer Overview（PI_TRAL）

機能

Application Layer Overview（PI_TRAL）レコードには，WEB,FTP,SMTPの送受信についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：861バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

FTP - Bytes Rcvd/sec

（BYTES_RCVD_SEC_FTP）

FTPサービスの1秒当たりの受信バイト数。

Avg

double

No

−

FTP - Bytes Sent/sec

（BYTES_SENT_SEC_FTP）

FTPサービスの1秒当たりの送信バイト数。

Avg

double

No

−

FTP - Bytes Total/sec

（BYTES_TOTAL_SEC_FTP）

FTPサービスが送受信した総バイト数。

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

SMTP - Bytes Rcvd/sec

（RCVD_SEC_SMTP）

SMTP サーバの1秒当たりの受信バイト数。

Avg

double

No

−

SMTP - Bytes Sent/sec

（SENT_SEC_SMTP）

SMTPサーバの1秒当たりの送信バイト数。

Avg

double

No

−

SMTP - Bytes Total/sec

（TOTAL_SEC_SMTP）

SMTPサーバが送受信した総バイト数。

Avg

double

No

−

Web - Bytes Rcvd/sec

（BYTES_RCVD_SEC_WEB）

Webサービスの1秒当たりの受信バイト数。

Avg

double

No

−

Web - Bytes Sent/sec

（BYTES_SENT_SEC_WEB）

Webサービスの1秒当たりの送信バイト数。

Avg

double

No

−

Web - Bytes Total/sec

（BYTES_TOTAL_SEC_WEB）

Webサービスが送受信した総バイト数。

Avg

double

No

−

ASP.NET Throughput（PI_APNT）

機能

ASP.NET Throughput（PI_APNT)レコードには，ASP.NETリクエストについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

このレコードは複数インスタンスレコードです。

注意事項

ASP.NET 2.0，3.0，3.5および4の情報収集ができます。

複数バージョンのASP.NETがインストールされている環境では，バージョンごとに情報収集を行います。ASP.NETのバージョンを追加または削除した場合は，エージェントを再起動してください。

レポートのインスタンス名には，ASP.NETのパフォーマンスオブジェクト名が表示されます。

ASP.NETの各バージョンに対応したレポートのインスタンス名を下表に示します。

ASP.NET

レポートのインスタンス名

2.0

ASP.NET Apps v2.0.50727※

3.0

ASP.NET Apps v2.0.50727※

3.5

ASP.NET Apps v2.0.50727※

4

ASP.NET Apps v4.0.30319

注※

ASP.NET2.0，3.0および3.5のレポートのインスタンス名は同じになります。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

PI_APNT_INSTANCE

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：362バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Errors/sec

（ASP_ERRORS_SEC）

ASP.NETの1秒当たりのエラー数。

Avg

double

No

−

Instance

（INSTANCE）

インスタンス。

−

string(30)

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔(秒単位)。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻(グリニッジ標準時)。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Req Execution Time

（ASP_REQUESTS_EXECUTION_TIME）

ASP.NETのリクエスト実行時間。

Avg

ulong

No

−

Req Wait Time

（ASP_REQUEST_WAIT_TIME）

ASP.NETのリクエスト待機時間。

Avg

ulong

No

−

Reqs Disconnected

（ASP_REQUESTS_DISCONNECTED）

ASP.NETの通信エラーまたはユーザー操作によって切断された要求の数。

Avg

ulong

No

−

Reqs Executing

（ASP_REQUESTS_EXECUTING）

ASP.NETのリクエストを実行した数。

Avg

ulong

No

−

Reqs Failed Total

（ASP_REQUESTS_FAILED_TOTAL）

ASP.NETの失敗したリクエストの数。

Avg

ulong

No

−

Reqs Not Authorized

（ASP_REQUESTS_NOT_AUTHORIZED）

ASP.NETの認証されていないリクエストの数。

Avg

ulong

No

−

Reqs Not Found

（ASP_REQUESTS_NOT_FOUND）

ASP.NETの未発見のリクエストの数。

Avg

ulong

No

−

Reqs Queued

（ASP_REQUESTS_QUEUED）

ASP.NETの待機中のリクエスト数。

Avg

ulong

No

−

Reqs Rejected

（ASP_REQUESTS_REJECTED）

ASP.NETの拒否されたリクエスト数。

Avg

ulong

No

−

Reqs Succeeded

（ASP_REQUESTS_SUCCEEDED）

ASP.NETの成功したリクエストの数。

Avg

ulong

No

−

Reqs Timed Out

（ASP_REQUESTS_TIMED_OUT）

ASP.NETのタイムアウトしたリクエストの数。

Avg

ulong

No

−

Reqs Total

（ASP_REQUESTS_TOTAL）

ASP.NETのリクエストの総数。

Avg

ulong

No

−

Reqs/sec

（ASP_REQUESTS_SEC）

ASP.NETの1秒当たりのリクエスト数。

Avg

double

No

−

Sessions Current

（ASP_SESSIONS_CURRENT）

ASP.NETの現在のセッション数。

Avg

ulong

No

−

Trans Aborted

（ASP_TRANSACTIONS_ABORTED）

ASP.NETの中断されたトランザクションの数。

Avg

ulong

No

−

Trans Committed

（ASP_TRANSACTIONS_COMMITTED）

ASP.NETのコミットされたトランザクションの数。

Avg

ulong

No

−

Trans Pending

（ASP_TRANSACTIONS_PENDING）

ASP.NETの保留中のトランザクションの数。

Avg

ulong

No

−

Trans Total

（ASP_TRANSACTIONS_TOTAL）

ASP.NETのトランザクションの総数。

Avg

ulong

No

−

Trans/sec

（ASP_TRANSACTIONS_SEC）

ASP.NETの1秒当たりのトランザクション。

Avg

double

No

−

DataLink Layer Overview（PD_TRDL）

機能

DataLink Layer Overview（PD_TRDL）レコードには，データリンク層についてのある時点での状態を示すパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

PD_TRDL_INSTANCE

ライフタイム

NICインストールからNIC取り外しまで。

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：56バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Bytes Rcvd/sec

（NWK_INTERFACE_BYTES_RCVD_SEC）

ネットワークインターフェースの1秒当たりの受信バイト数。

Avg

double

No

−

Bytes Sent/sec

（NWK_INTERFACE_BYTES_SENT_SEC）

ネットワークインターフェースの1秒当たりの送信バイト数。

Avg

double

No

−

Bytes Total/sec

（NWK_INTERFACE_BYTES_TOTAL_SEC）

ネットワークインターフェースの1秒当たりの送受信バイト数。

Avg

double

No

−

Instance

（INSTANCE）

インスタンス。

−

string(32)

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

File System Cache（PI）

機能

File System Cache（PI）レコードには，メモリーとキャッシュのパフォーマンスオブジェクトについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

Yes

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：821バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Cache Copy Reads/sec（CACHE_READS_PER_SEC）

ファイルシステムキャッシュからの読み込みの頻度（1秒当たり）。

Avg

double

No

−

Cache Fast Reads/sec

（CACHE_FAST_READS_PER_SEC）

インストールしたファイルシステムをバイパスし，ファイルシステムキャッシュから読み込む頻度（1秒当たり）。

Avg

double

No

−

Cache MDL Reads/sec

（CACHE_MDL_READS_PER_SEC）

MDLを使用してのファイルシステムキャッシュからの読み込みの頻度（1秒当たり）。

Avg

double

No

−

Cache Pin Reads/sec

（CACHE_PIN_READS_PER_SEC）

キャッシュから最近アクセスされたデータのブロックをシステムが読み込もうとした頻度（1秒当たり）。

Avg

double

No

−

Cache Read Ahead/sec

（CACHE_READ_AHEAD_PER_SEC）

ファイルへのシーケンシャルアクセスをする際のファイルシステムキャッシュからの読み込みの頻度（1秒当たり）。

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Mem Cache Bytes

（MEM_CACHE_BYTES）

キャッシュメモリーのバイト数。

Avg

double

No

−

Mem Cache Faults/sec

（MEM_CACHE_FAULTS_PER_SEC）

キャッシュメモリーのフォルト数（1秒当たり）。

Avg

double

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

FTP User Overview（PI_ANAF）

機能

FTP User Overview（PI_ANAF）レコードには，FTPユーザーの傾向についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

FTPサイトの構築から設定変更まで。

レコードサイズ

固定部：777バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Current Anonymous Users

（FTP_CUR_ANONY_USERS）

FTPサービスの現在の匿名ユーザー数。

Avg

ulong

No

−

Current Nonanonymous Users

（FTP_CUR_NONANONY_USERS）

FTPサービスの現在の非匿名ユーザー数。

Avg

ulong

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Maximum Anonymous Users

（FTP_MAX_ANONY_USERS）

FTPサービスの匿名ユーザーの最大数。

Avg

ulong

No

−

Maximum Nonanonymous Users

（FTP_MAX_NONANONY_USERS）

FTPサービスの非匿名ユーザーの最大数。

Avg

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Total Anonymous Users

（FTP_TOTAL_ANONY_USERS）

FTPサービスの匿名ユーザーの総数。

Avg

ulong

No

−

Total Nonanonymous Users

（FTP_TOTAL_NONANONY_USERS）

FTPサービスの非匿名ユーザーの総数。

Avg

ulong

No

−

IIS Bandwidth Throttling（PI_BT）

機能

IIS Bandwidth Throttling（PI_BT）レコードには，Internet Information Services Global（すべてのIISサービスの帯域幅の使用状況やキャッシュ処理状況を監視）についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：761バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Current Blocked Async I/O Req

（IIS_CURRENT_BLOCKED_ASYNC_IO_REQ）

インターネットサービスのブロックされた現在の非同期I/O。

Avg

ulong

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Measured Async I/O B/W Usage

（IIS_MEASURED_ASYNC_IO_BW_USAGE）

インターネットサービスの測定された非同期帯域幅の総使用数。

Avg

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_ RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Total Allowed Async I/O Req

（IIS_TOTAL_ALLOWED_ASYNC_IO_REQ）

インターネットサービスのブロックされた許可された非同期I/Oの総数。

Avg

ulong

No

−

Total Blocked Async I/O Req

（IIS_TOTAL_BLOCKED_ASYNC_IO_REQ）

インターネットサービスのブロックされた現在の非同期I/Oリクエストの総数。

Avg

ulong

No

−

Total Rejected Async I/O Req

（IIS_TOTAL_REJECTED_ASYNC_IO_REQ）

インターネットサービスの拒否された現在の非同期I/Oリクエストの総数。

Avg

ulong

No

−

IIS File Transfer（PI_FLTR）

機能

IIS File Transfer（PI_FLTR）レコードには，ファイルの送受信についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：809バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

FTP - Total Files Rcvd

（FILES_RCVD_FTP）

FTPサーバが受信したファイルの総数。

Avg

ulong

No

−

FTP - Total Files Sent

（FILES_SENT_FTP）

FTPサーバが送信したファイルの総数。

Avg

ulong

No

−

FTP - Total Files Xferd

（FILES_XFERD_FTP）

FTPサーバが転送したファイルの総数。

Avg

ulong

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

SMTP - Total Msgs Rcvd

（SMTP_MSG_RCVD_TOTAL）

SMTPサーバが受信したメッセージの総数。

Avg

ulong

No

−

SMTP - Total Msgs Sent

（SMTP_MSG_SENT_TOTAL）

SMTPサーバが送信したメッセージの総数。

Avg

ulong

No

−

Web - Total Files Rcvd

（FILES_RCVD_WEB）

Webサーバが受信したファイルの総数。

Avg

ulong

No

−

Web - Total Files Sent

（FILES_SENT_WEB）

Webサーバが送信したファイルの総数。

Avg

ulong

No

−

Web - Total Files Xferd

（FILES_XFERD_WEB）

Webサーバが転送したファイルの総数。

Avg

ulong

No

−

IIS Thread Count（PI_TCNT）

機能

IIS Thread Count（PI_TCNT）レコードには，Inetinfoに関するスレッドについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

注意事項

SMTPサービスが情報収集対象のホストにインストールされていることが必要です。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：697バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Thread Count

（THREAD_COUNT）

IISプロセスで現在アクティブとなっているスレッドの数。

Avg

ulong

No

−

IIS Thread Details（PD）

機能

IIS Thread Details（PD）レコードには，IISのスレッド詳細（スレッドの動作を示すカウンタ群）についてのある時点での状態を示すパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

PD_INSTANCE

ライフタイム

スレッドの生成からスレッドの消滅まで。

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：48バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

% Processor Time

（PER_PROCESSOR_TIME）

IISスレッドがプロセッサーの使用に費やした時間の割合。

Avg

double

No

−

Context Switches/sec

（CONTEXT_SWITCHES_PER_SEC）

スレッド間で切り替えを行った割合/秒。

Avg

double

No

−

Instance

（INSTANCE）

インスタンス。

−

string(32)

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

IIS WorkingSet（PI_WS）

機能

IIS WorkingSet（PI_WS）レコードには，ワーキングセットについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

注意事項

IIS - Cache Hits（IIS_CACHE_HITS）フィールドおよびIIS - Cache Hits %（IIS_CACHE_HITS_PER）フィールドは，OSの仕様により値が取得できない場合があります（または値が0のまま変化しません）。

SMTPサービスが情報収集対象のホストにインストールされていることが必要です。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：869バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

IIS - Cache Flushes

（IIS_CACHE_FLUSHES）

インターネットサービスのキャッシュの一部が期限切れになった回数。

Avg

ulong

No

−

IIS - Cache Hits

（IIS_CACHE_HITS）

インターネットサービスのキャッシュで見つかったクエリ数（1秒当たり）。

Avg

ulong

No

−

IIS - Cache Hits %

（IIS_CACHE_HITS_PER）

インターネットサービスのキャッシュで見つかったクエリの割合。

Avg

double

No

−

IIS - Cache Misses

（IIS_CACHE_MISSES）

インターネットサービスのキャッシュで見つからなかったクエリ数（1秒当たり）。

Avg

ulong

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔。（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Memory Available Bytes

（MEMORY_AVAILABLE_BYTES）

使用可能なメモリーのバイト数。

Avg

double

No

−

Memory Page Faults/sec

（MEMORY_PAGE_FAULTS_PER_SEC）

1秒当たりのメモリーページフォールト数。

Avg

double

No

−

Memory Page Input/sec

（MEMORY_PAGE_INPUTS_PER_SEC）

1秒当たりのメモリーページ入力。

Avg

double

No

−

Memory Page Reads/sec

（MEMORY_PAGE_READS_PER_SEC）

1秒当たりのメモリーページ読み込み数。

Avg

double

No

−

Process Page Faults/sec

（PROCESS_PAGE_FAULTS_PER_SEC）

インターネットサービスのプロセスページフォールト（1秒当たり）。

Avg

double

No

−

Process Working Set

（PROCESS_WORKING_SET）

インターネットサービスのプロセスのワーキングセットにおけるバイト数。

Avg

double

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_ RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Logical Disk Overview（PI_LGDP）

機能

Logical Disk Overview（PI_LGDP）レコードには，論理ディスクの傾向についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

ディスクドライブの構成から構成変更まで。

レコードサイズ

固定部：797バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

% Disk Time

（PER_DISK_TIME）

ディスクドライブがビジー状態の経過時間の割合。

Avg

double

No

−

Avg Disk Queue Length

（AVG_DISK_QUEUE_LENGTH）

ディスクキュー平均の長さ。

Avg

double

No

−

Avg Disk Sec/Transfer

（AVG_DISK_SEC_PER_TRANSFER）

平均ディスク転送時間（秒単位）。

Avg

double

No

−

Current Disk Queue Length

（CURRENT_DISK_QUEUE_LENGTH）

現在のディスクキュー長。

Avg

ulong

No

−

Disk Reads/sec

（DISK_READS_PER_SEC）

ディスク読み込みの1秒当たりの回数。

Avg

double

No

−

Disk Writes/sec

（DISK_WRITES_PER_SEC）

ディスク書き込みの1秒当たりの回数。

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_ RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Monitoring Connection（PI_CONN）

機能

Monitoring Connection（PI_CONN）レコードには，WebとFTPのコネクションについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：745バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

FTP - Current Conns

（FTP_CUR_CONNS）

FTPサービスの現在の接続数。

Avg

ulong

No

−

FTP - Maximum Conns

（FTP_MAX_CONNS）

FTP サービスの最大接続数。

Avg

ulong

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_ RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Web - Current Conns

（WEB_CUR_CONNS）

Webサービスの現在の接続数。

Avg

ulong

No

−

Web - Maximum Conns

（WEB_MAX_CONNS）

Webサービスの最大接続数。

Avg

ulong

No

−

Network Layer Overview（PI_TRNL）

機能

Network Layer Overview（PI_TRNL）レコードには，ネットワーク層の傾向についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：761バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Datagrams Forwarded/sec

（DATAGRAMS_FORWARDED_PER_SEC）

IPデータグラムがネットワークレイヤーから他へ送信される割合（1秒当たり）。

Avg

double

No

−

Datagrams Rcvd/sec

（DATAGRAMS_RCVD_PER_SEC）

IPデータグラムがネットワークレイヤーに受信した割合（1秒当たり）。

Avg

double

No

−

Datagrams Sent/sec

（DATAGRAMS_SENT_PER_SEC）

IPデータグラムがネットワークレイヤーに送信した割合（1秒当たり）。

Avg

double

No

−

Datagrams/sec

（DATAGRAMS_PER_SEC）

IPデータグラムとネットワークレイヤーの送受信の割合（1秒当たり）。

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_ RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Not Found Errors（PI_NFE）

機能

Not Found Errors（PI_NFE）レコードには，Web Not Found（Web接続失敗）についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：701バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_ RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Web - Not Found Errors/sec

（WEB_NOT_FOUND_ERRORS_PER_SEC）

Webサービスの1秒当たりの未発見のエラー数。

Avg

double

No

−

Physical Disk Overview（PI_PYDP）

機能

Physical Disk Overview（PI_PYDP）レコードには，物理ディスクの傾向についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

ハードディスク構成からハードディスク追加，削除，構成変更まで。

レコードサイズ

固定部：797バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

% Disk Time

（PER_DISK_TIME）

ディスクドライブがビジー状態の経過時間の割合。

Avg

double

No

−

Avg Disk Queue Length

（AVG_DISK_QUEUE_LENGTH）

ディスクキュー平均の長さ。

Avg

double

No

−

Avg Disk Sec/Transfer

（AVG_DISK_SEC_PER_TRANSFER）

平均ディスク転送時間（秒単位）。

Avg

double

No

−

Current Disk Queue Length

（CURRENT_DISK_QUEUE_LENGTH）

現在のディスクキュー長。

Avg

ulong

No

−

Disk Reads/sec

（DISK_READS_PER_SEC）

1秒当たりのディスク読み込み数。

Avg

double

No

−

Disk Writes/sec

（DISK_WRITES_PER_SEC）

1秒当たりのディスク書き込み数。

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_ RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Processor Activity（PI_PA）

機能

Processor Activity（PI_PA）レコードには，プロセッサータイムやキュー長などについてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：777バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

% Privileged Time

（PROCESSOR_PER_PRIVILEGED_TIME）

割り込み処理，DPCSなどのプロセッサー特別処理時間の割合。

Avg

double

No

−

% Processor Time

（PROCESSOR_PER_PROCESSOR_TIME）

プロセッサーが実行している処理時間の割合。

Avg

double

No

−

% User Time

（PROCESSOR_PER_USER_TIME）

ユーザープロセスでのプロセッサーが実行している処理時間の割合。

Avg

double

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Process - % Processor Time

（PROCESS_PER_PROCESSOR_TIME）

すべてのIISプロセスの処理時間の割合。

Avg

double

No

−

Processor Queue Length

（PROCESSOR_QUEUE_LENGTH）

プロセッサーキューのスレッドの数。

Avg

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_ RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

TCP Connection Overview（PI_TCPC）

機能

TCP Connection Overview（PI_TCPC）レコードには，TCPコネクションの傾向についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：729バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Conn Failures

（TCP_CONN_FAILURES）

TCP接続に失敗した接続数。

Avg

ulong

No

−

Conns Established

（TCP_CONNS_ESTABLISHED）

TCP接続された接続数。

Avg

ulong

No

−

Conns Reset

（TCP_CONNS_RESET）

TCP接続がリセットされた接続数。

Avg

ulong

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_ RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Transport Layer Overview（PI_TRTL）

機能

Transport Layer Overview（PI_TRTL）レコードには，TCPセグメントの送受信についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：761バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_ RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Segments Rcvd/sec

（TCP_SEG_RCVD_SEC）

TCPセグメントの現在有効な接続のエラーも含んだ1秒当たりの受信回数。

Avg

double

No

−

Segments Retransmitted/sec

（TCP_SEG_RE_XMITD_SEC）

TCPセグメントが再送したバイト数の割合（1秒当たり）。

Avg

double

No

−

Segments Sent/sec

（TCP_SEG_SENT_SEC）

TCPセグメントの現在有効な接続のエラーも含んだ1秒当たりの送信回数。

Avg

double

No

−

Segments/sec

（TCP_SEG_SEC）

TCPセグメントの現在有効な接続のエラーも含んだ1秒当たりの送受信回数。

Avg

double

No

−

Web User Overview（PI_ANAW）

機能

Web User Overview（PI_ANAW）レコードには，Webユーザーの傾向についてのある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

Webサイトの設定から変更，削除まで。

レコードサイズ

固定部：817バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Anonymous Users/sec

（WEB_ANONY_USERS_SEC）

Webサービスの1秒当たりの匿名ユーザー数。

Avg

double

No

−

Curr Anonymous Users

（WEB_CURRENT_ANONY_USERS）

Web サービスの現在の匿名ユーザー数。

Avg

ulong

No

−

Curr Nonanonymous Users

（WEB_CURRENT_NONANONY_USERS）

Web サービスの現在の非匿名ユーザー数。

Avg

ulong

No

−

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔（秒単位）。

Add

ulong

No

−

Max Anonymous Users

（WEB_MAX_ANONY_USERS）

Web サービスの匿名ユーザーの最大数。

Avg

ulong

No

−

Max Nonanonymous Users

（WEB_MAX_NONANONY_USERS）

Web サービスの非匿名ユーザーの最大数。

Avg

ulong

No

−

Nonanonymous Users/sec

（WEB_NONANONY_USERS_SEC）

Webサービスの1秒当たりの非匿名ユーザー数。

Avg

double

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_ RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

Total Anonymous Users

（WEB_TOTAL_ANONY_USERS）

Web サービスの匿名ユーザーの総数。

Avg

ulong

No

−

Total Nonanonymous Users

（WEB_TOTAL_NONANONY_USERS）

Webサービスの非匿名ユーザーの総数。

Avg

ulong

No

−

WWW Service Cache（PI_WSC）

機能

WWW Service Cache（PI_WSC）レコードには，WWWサービスのキャッシュ情報について，ある一定時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

注意事項

ホスト全体のパフォーマンスデータが格納されます。個々のサイトのデータは収集できません。

また，FTPサービスのキャッシュについてのパフォーマンスデータは含みません。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：749バイト

可変部：0バイト

フィールド

View名

（Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

データソース

Interval

（INTERVAL）

情報が収集された間隔(秒単位)。

Add

ulong

No

−

Record Time

（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻(グリニッジ標準時)。

Copy

time_t

No

−

Record Type

（INPUT_RECORD_TYPE）

レコードタイプ識別子。

Copy

char(8)

No

−

WSC - Cache Flushes

（WSC_CACHE_FLUSHES）

ＷＷＷサービスのキャッシュから削除された数。

Avg

ulong

No

−

WSC - Cache Hits

（WSC_CACHE_HITS）

ＷＷＷサービスのキャッシュ参照が成功した回数。

Avg

ulong

No

−

WSC - Cache Hits %

（WSC_CACHE_HITS_PER）

ＷＷＷサービスのキャッシュ参照が成功した比率。

Avg

double

No

−

WSC - Cache Misses

（WSC_CACHE_MISSES）

ＷＷＷサービスのキャッシュ参照が失敗した回数。

Avg

ulong

No

−

IIS7.5環境のレコード収集可否表

IIS7.5環境における，役割サービスのインストール状態とレコード収集可否について，組み合わせの一覧を記載します。

IISの役割サービスとパフォーマンスカウンタ

IISの個々の機能を役割サービスと呼称します。

IIS構築の際には，インストールする役割サービスによって異なるパフォーマンスカウンタが組み込まれます。

レコード情報は，端末のパフォーマンスカウンタ等から情報を収集するため，インストールされている役割サービスによって，レコード情報の収集可否は変化します。

IIS7.5について

Windows Server 2008 R2に付属しています。

FTP7.5がインストール可能です。

SMTPサービスのインストールは，IIS7.0以降IISと分離しました，機能画面よりインストールします。

収集可否

○：収集可能です。

○[0]：収集不可能ですが，他バージョンとの互換をとるため項目を残し0を設定します。

△：無効な値が収集されます。

×：収集不可能です。

全レコード共通で，Interval，Record Time，Record Typeの3項目が収集されます。

これらはIISから収集する情報ではなく，エージェントが自己生成する情報です。

Intervalは，レコード収集時間の間隔です。

Record Timeは，レコード収集時刻です。

Record Typeは，レコードID名です。

項番

レコード

インストール状態と収集可否

ID

フィールド

デフォルト

デフォルト

＋

FTP

デフォルト

＋

SMTP

デフォルト

＋

ASP

デフォルト

＋

ASP.NET

デフォルト

＋FTP

＋SMTP

＋ASP

＋ASP.NET

1

PD

% Processor Time

×

×

○

×

×

○

Context Switches/sec

×

×

○

×

×

○

Instance

×

×

○

×

×

○

2

PD_TRDL

Bytes Rcvd/sec

○

○

○

○

○

○

Bytes Sent/sec

○

○

○

○

○

○

Bytes Total/sec

○

○

○

○

○

○

Instance

○

○

○

○

○

○

3

PI

Cache Copy Reads/sec

○

○

○

○

○

○

Cache Fast Reads/sec

○

○

○

○

○

○

Cache MDL Reads/sec

○

○

○

○

○

○

Cache Pin Reads/sec

○

○

○

○

○

○

Cache Read Ahead/sec

○

○

○

○

○

○

Mem Cache Bytes

○

○

○

○

○

○

Mem Cache Faults/sec

○

○

○

○

○

○

4

PI_ANAF

Current Anonymous Users

×

○

×

×

×

○

Current Nonanonymous Users

×

○

×

×

×

○

Maximum Anonymous Users

×

○

×

×

×

○

Maximum Nonanonymous Users

×

○

×

×

×

○

Total Anonymous Users

×

○

×

×

×

○

Total Nonanonymous Users

×

○

×

×

×

○

5

PI_ANAW

Anonymous Users/sec

○

○

○

○

○

○

Curr Anonymous Users

○

○

○

○

○

○

Curr Nonanonymous Users

○

○

○

○

○

○

Max Anonymous Users

○

○

○

○

○

○

Max Nonanonymous Users

○

○

○

○

○

○

Nonanonymous Users/sec

○

○

○

○

○

○

Total Anonymous Users

○

○

○

○

○

○

Total Nonanonymous Users

○

○

○

○

○

○

6

PI_ASPT

Errors/sec

×

×

×

○

×

○

Req Execution Time

×

×

×

○

×

○

Req Wait Time

×

×

×

○

×

○

Reqs Disconnected

×

×

×

○

×

○

Reqs Executing

×

×

×

○

×

○

Reqs Failed Total

×

×

×

○

×

○

Reqs Not Authorized

×

×

×

○

×

○

Reqs Not Found

×

×

×

○

×

○

Reqs Queued

×

×

×

○

×

○

Reqs Rejected

×

×

×

○

×

○

Reqs Succeeded

×

×

×

○

×

○

Reqs Timed Out

×

×

×

○

×

○

Reqs Total

×

×

×

○

×

○

Reqs/sec

×

×

×

○

×

○

Sessions Current

×

×

×

○

×

○

Trans Aborted

×

×

×

○

×

○

Trans Committed

×

×

×

○

×

○

Trans Pending

×

×

×

○

×

○

Trans Total

×

×

×

○

×

○

Trans/sec

×

×

×

○

×

○

7

PI_BT

Current Blocked Async I/O Req

×

×

△

×

×

△

Measured Async I/O B/W Usage

×

×

△

×

×

△

Total Allowed Async I/O Req

×

×

△

×

×

△

Total Blocked Async I/O Req

×

×

△

×

×

△

Total Rejected Async I/O Req

×

×

△

×

×

△

8

PI_CONN

FTP - Current Conns

○[0]

○

○[0]

○[0]

○[0]

○

FTP - Maximum Conns

○[0]

○

○[0]

○[0]

○[0]

○

Web - Current Conns

○

○

○

○

○

○

Web - Maximum Conns

○

○

○

○

○

○

9

PI_FLTR

FTP - Total Files Rcvd

○[0]

○

○[0]

○[0]

○[0]

○

FTP - Total Files Sent

○[0]

○

○[0]

○[0]

○[0]

○

FTP - Total Files Xferd

○[0]

○

○[0]

○[0]

○[0]

○

SMTP - Total Msgs Rcvd

○[0]

○[0]

○

○[0]

○[0]

○

SMTP - Total Msgs Sent

○[0]

○[0]

○

○[0]

○[0]

○

Web - Total Files Rcvd

○

○

○

○

○

○

Web - Total Files Sent

○

○

○

○

○

○

Web - Total Files Xferd

○

○

○

○

○

○

10

PI_LGDP

% Disk Time

○

○

○

○

○

○

Avg Disk Queue Length

○

○

○

○

○

○

Avg Disk sec/Transfer

○

○

○

○

○

○

Current Disk Queue Length

○

○

○

○

○

○

Disk Reads/sec

○

○

○

○

○

○

Disk Writes/sec

○

○

○

○

○

○

11

PI_NFE

Web - Not Found Errors/sec

○

○

○

○

○

○

12

PI_PA

% Privileged Time

○

○

○

○

○

○

% Processor Time

○

○

○

○

○

○

% User Time

○

○

○

○

○

○

Process - % Processor Time

○[0]

○[0]

○

○[0]

○[0]

○

Processor Queue Length

○

○

○

○

○

○

13

PI_PYDP

% Disk Time

○

○

○

○

○

○

Avg Disk Queue Length

○

○

○

○

○

○

Avg Disk sec/Transfer

○

○

○

○

○

○

Current Disk Queue Length

○

○

○

○

○

○

Disk Reads/sec

○

○

○

○

○

○

Disk Writes/sec

○

○

○

○

○

○

14

PI_TCNT

Thread Count

×

×

○

×

×

○

15

PI_TCPC

Conn Failures

○

○

○

○

○

○

Conns Established

○

○

○

○

○

○

Conns Reset

○

○

○

○

○

○

16

PI_TRAL

FTP - Bytes Rcvd/sec

○[0]

○

○[0]

○[0]

○[0]

○

FTP - Bytes Sent/sec

○[0]

○

○[0]

○[0]

○[0]

○

FTP - Bytes Total/sec

○[0]

○

○[0]

○[0]

○[0]

○

SMTP - Bytes Rcvd/sec

○[0]

○[0]

○

○[0]

○[0]

○

SMTP - Bytes Sent/sec

○[0]

○[0]

○

○[0]

○[0]

○

SMTP - Bytes Total/sec

○[0]

○[0]

○

○[0]

○[0]

○

Web - Bytes Rcvd/sec

○

○

○

○

○

○

Web - Bytes Sent/sec

○

○

○

○

○

○

Web - Bytes Total/sec

○

○

○

○

○

○

17

PI_TRNL

Datagrams Forwarded/sec

○

○

○

○

○

○

Datagrams Rcvd/sec

○

○

○

○

○

○

Datagrams Sent/sec

○

○

○

○

○

○

Datagrams/sec

○

○

○

○

○

○

18

PI_TRTL

Segments Rcvd/sec

○

○

○

○

○

○

Segments Retransmitted/sec

○

○

○

○

○

○

Segments Sent/sec

○

○

○

○

○

○

Segments/sec

○

○

○

○

○

○

19

PI_WS

IIS - Cache Flushes

×

×

○

×

×

○

IIS - Cache Hits

×

×

○

×

×

○

IIS - Cache Hits %

×

×

○

×

×

○

IIS - Cache Misses

×

×

○

×

×

○

Memory Available Bytes

×

×

○

×

×

○

Memory Page Faults/sec

×

×

○

×

×

○

Memory Page Input/sec

×

×

○

×

×

○

Memory Page Reads/sec

×

×

○

×

×

○

Process Page Faults/sec

×

×

○

×

×

○

Process Working Set

×

×

○

×

×

○

20

PI_APNT

Errors/sec

×

×

×

×

○

○

Req Execution Time

×

×

×

×

○

○

Req Wait Time

×

×

×

×

○

○

Reqs Disconnected

×

×

×

×

○

○

Reqs Executing

×

×

×

×

○

○

Reqs Failed Total

×

×

×

×

○

○

Reqs Not Authorized

×

×

×

×

○

○

Reqs Not Found

×

×

×

×

○

○

Reqs Queued

×

×

×

×

○

○

Reqs Rejected

×

×

×

×

○

○

Reqs Succeeded

×

×

×

×

○

○

Reqs Timed Out

×

×

×

×

○

○

Reqs Total

×

×

×

×

○

○

Reqs/sec

×

×

×

×

○

○

Sessions Current

×

×

×

×

○

○

Trans Aborted

×

×

×

×

○

○

Trans Committed

×

×

×

×

○

○

Trans Pending

×

×

×

×

○

○

Trans Total

×

×

×

×

○

○

Trans/sec

×

×

×

×

○

○

21

PI_WSC

WSC - Cache Flushes

○

○

○

○

○

○

WSC - Cache Hits

○

○

○

○

○

○

WSC - Cache Hits %

○

○

○

○

○

○

WSC - Cache Misses

○

○

○

○

○

○

IIS8.0環境のレコード収集可否表

IIS8.0環境における，役割サービスのインストール状態とレコード収集可否について，組み合わせの一覧を記載します。

IISの役割サービスとパフォーマンスカウンタ

IISの個々の機能を役割サービスと呼称します。

IIS構築の際には，インストールする役割サービスによって異なるパフォーマンスカウンタが組み込まれます。

レコード情報は，端末のパフォーマンスカウンタ等から情報を収集するため，インストールされている役割サービスによって，レコード情報の収集可否は変化します。

IIS8.0について

Windows Server 2012に付属しています。

FTP7.5がインストール可能です。

SMTPサービスのインストールは，IIS7.0以降IISと分離しました，機能画面よりインストールします。

収集可否

○：収集可能です。

○[0]：収集不可能ですが，他バージョンとの互換をとるため項目を残し0を設定します。

△：無効な値が収集されます。

×：収集不可能です。

全レコード共通で，Interval，Record Time，Record Typeの3項目が収集されます。

これらはIISから収集する情報ではなく，エージェントが自己生成する情報です。

Intervalは，レコード収集時間の間隔です。

Record Timeは，レコード収集時刻です。

Record Typeは，レコードID名です。

項番

レコード

インストール状態と収集可否

ID

フィールド

デフォルト

デフォルト

＋

FTP

デフォルト

＋

SMTP

デフォルト

＋

ASP

デフォルト

＋

ASP.NET

デフォルト

＋FTP

＋SMTP

＋ASP

＋ASP.NET

1

PD

% Processor Time

×

×

○

×

×

○

Context Switches/sec

×

×

○

×

×

○

Instance

×

×

○

×

×

○

2

PD_TRDL

Bytes Rcvd/sec

○

○

○

○

○

○

Bytes Sent/sec

○

○

○

○

○

○

Bytes Total/sec

○

○

○

○

○

○

Instance

○

○

○

○

○

○

3

PI

Cache Copy Reads/sec

○

○

○

○

○

○

Cache Fast Reads/sec

○

○

○

○

○

○

Cache MDL Reads/sec

○

○

○

○

○

○

Cache Pin Reads/sec

○

○

○

○

○

○

Cache Read Ahead/sec

○

○

○

○

○

○

Mem Cache Bytes

○

○

○

○

○

○

Mem Cache Faults/sec

○

○

○

○

○

○

4

PI_ANAF

Current Anonymous Users

×

○

×

×

×

○

Current Nonanonymous Users

×

○

×

×

×

○

Maximum Anonymous Users

×

○

×

×

×

○

Maximum Nonanonymous Users

×

○

×

×

×

○

Total Anonymous Users

×

○

×

×

×

○

Total Nonanonymous Users

×

○

×

×

×

○

5

PI_ANAW

Anonymous Users/sec

○

○

○

○

○

○

Curr Anonymous Users

○

○

○

○

○

○

Curr Nonanonymous Users

○

○

○

○

○

○

Max Anonymous Users

○

○

○

○

○

○

Max Nonanonymous Users

○

○

○

○

○

○

Nonanonymous Users/sec

○

○

○

○

○

○

Total Anonymous Users

○

○

○

○

○

○

Total Nonanonymous Users

○

○

○

○

○

○

6

PI_ASPT

Errors/sec

×

×

×

○

×

○

Req Execution Time

×

×

×

○

×

○

Req Wait Time

×

×

×

○

×

○

Reqs Disconnected

×

×

×

○

×

○

Reqs Executing

×

×

×

○

×

○

Reqs Failed Total

×

×

×

○

×

○

Reqs Not Authorized

×

×

×

○

×

○

Reqs Not Found

×

×

×

○

×

○

Reqs Queued

×

×

×

○

×

○

Reqs Rejected

×

×

×

○

×

○

Reqs Succeeded

×

×

×

○

×

○

Reqs Timed Out

×

×

×

○

×

○

Reqs Total

×

×

×

○

×

○

Reqs/sec

×

×

×

○

×

○

Sessions Current

×

×

×

○

×

○

Trans Aborted

×

×

×

○

×

○

Trans Committed

×

×

×

○

×

○

Trans Pending

×

×

×

○

×

○

Trans Total

×

×

×

○

×

○

Trans/sec

×

×

×

○

×

○

7

PI_BT

Current Blocked Async I/O Req

×

×

△

×

×

△

Measured Async I/O B/W Usage

×

×

△

×

×

△

Total Allowed Async I/O Req

×

×

△

×

×

△

Total Blocked Async I/O Req

×

×

△

×

×

△

Total Rejected Async I/O Req

×

×

△

×

×

△

8

PI_CONN

FTP - Current Conns

○[0]

○

○[0]

○[0]

○[0]

○

FTP - Maximum Conns

○[0]

○

○[0]

○[0]

○[0]

○

Web - Current Conns

○

○

○

○

○

○

Web - Maximum Conns

○

○

○

○

○

○

9

PI_FLTR

FTP - Total Files Rcvd

○[0]

○

○[0]

○[0]

○[0]

○

FTP - Total Files Sent

○[0]

○

○[0]

○[0]

○[0]

○

FTP - Total Files Xferd

○[0]

○

○[0]

○[0]

○[0]

○

SMTP - Total Msgs Rcvd

○[0]

○[0]

○

○[0]

○[0]

○

SMTP - Total Msgs Sent

○[0]

○[0]

○

○[0]

○[0]

○

Web - Total Files Rcvd

○

○

○

○

○

○

Web - Total Files Sent

○

○

○

○

○

○

Web - Total Files Xferd

○

○

○

○

○

○

10

PI_LGDP

% Disk Time

○

○

○

○

○

○

Avg Disk Queue Length

○

○

○

○

○

○

Avg Disk sec/Transfer

○

○

○

○

○

○

Current Disk Queue Length

○

○

○

○

○

○

Disk Reads/sec

○

○

○

○

○

○

Disk Writes/sec

○

○

○

○

○

○

11

PI_NFE

Web - Not Found Errors/sec

○

○

○

○

○

○

12

PI_PA

% Privileged Time

○

○

○

○

○

○

% Processor Time

○

○

○

○

○

○

% User Time

○

○

○

○

○

○

Process - % Processor Time

○[0]

○[0]

○

○[0]

○[0]

○

Processor Queue Length

○

○

○

○

○

○

13

PI_PYDP

% Disk Time

○

○

○

○

○

○

Avg Disk Queue Length

○

○

○

○

○

○

Avg Disk sec/Transfer

○

○

○

○

○

○

Current Disk Queue Length

○

○

○

○

○

○

Disk Reads/sec

○

○

○

○

○

○

Disk Writes/sec

○

○

○

○

○

○

14

PI_TCNT

Thread Count

×

×

○

×

×

○

15

PI_TCPC

Conn Failures

○

○

○

○

○

○

Conns Established

○

○

○

○

○

○

Conns Reset

○

○

○

○

○

○

16

PI_TRAL

FTP - Bytes Rcvd/sec

○[0]

○

○[0]

○[0]

○[0]

○

FTP - Bytes Sent/sec

○[0]

○

○[0]

○[0]

○[0]

○

FTP - Bytes Total/sec

○[0]

○

○[0]

○[0]

○[0]

○

SMTP - Bytes Rcvd/sec

○[0]

○[0]

○

○[0]

○[0]

○

SMTP - Bytes Sent/sec

○[0]

○[0]

○

○[0]

○[0]

○

SMTP - Bytes Total/sec

○[0]

○[0]

○

○[0]

○[0]

○

Web - Bytes Rcvd/sec

○

○

○

○

○

○

Web - Bytes Sent/sec

○

○

○

○

○

○

Web - Bytes Total/sec

○

○

○

○

○

○

17

PI_TRNL

Datagrams Forwarded/sec

○

○

○

○

○

○

Datagrams Rcvd/sec

○

○

○

○

○

○

Datagrams Sent/sec

○

○

○

○

○

○

Datagrams/sec

○

○

○

○

○

○

18

PI_TRTL

Segments Rcvd/sec

○

○

○

○

○

○

Segments Retransmitted/sec

○

○

○

○

○

○

Segments Sent/sec

○

○

○

○

○

○

Segments/sec

○

○

○

○

○

○

19

PI_WS

IIS - Cache Flushes

×

×

○

×

×

○

IIS - Cache Hits

×

×

○

×

×

○

IIS - Cache Hits %

×

×

○

×

×

○

IIS - Cache Misses

×

×

○

×

×

○

Memory Available Bytes

×

×

○

×

×

○

Memory Page Faults/sec

×

×

○

×

×

○

Memory Page Input/sec

×

×

○

×

×

○

Memory Page Reads/sec

×

×

○

×

×

○

Process Page Faults/sec

×

×

○

×

×

○

Process Working Set

×

×

○

×

×

○

20

PI_APNT

Errors/sec

×

×

×

×

○

○

Req Execution Time

×

×

×

×

○

○

Req Wait Time

×

×

×

×

○

○

Reqs Disconnected

×

×

×

×

○

○

Reqs Executing

×

×

×

×

○

○

Reqs Failed Total

×

×

×

×

○

○

Reqs Not Authorized

×

×

×

×

○

○

Reqs Not Found

×

×

×

×

○

○

Reqs Queued

×

×

×

×

○

○

Reqs Rejected

×

×

×

×

○

○

Reqs Succeeded

×

×

×

×

○

○

Reqs Timed Out

×

×

×

×

○

○

Reqs Total

×

×

×

×

○

○

Reqs/sec

×

×

×

×

○

○

Sessions Current

×

×

×

×

○

○

Trans Aborted

×

×

×

×

○

○

Trans Committed

×

×

×

×

○

○

Trans Pending

×

×

×

×

○

○

Trans Total

×

×

×

×

○

○

Trans/sec

×

×

×

×

○

○

21

PI_WSC

WSC - Cache Flushes

○

○

○

○

○

○

WSC - Cache Hits

○

○

○

○

○

○

WSC - Cache Hits %

○

○

○

○

○

○

WSC - Cache Misses

○

○

○

○

○

○

IIS8.5環境のレコード収集可否表

IIS8.5環境における，役割サービスのインストール状態とレコード収集可否について，組み合わせの一覧を記載します。

IISの役割サービスとパフォーマンスカウンタ

IISの個々の機能を役割サービスと呼称します。

IIS構築の際には，インストールする役割サービスによって異なるパフォーマンスカウンタが組み込まれます。

レコード情報は，端末のパフォーマンスカウンタ等から情報を収集するため，インストールされている役割サービスによって，レコード情報の収集可否は変化します。

IIS8.5について

Windows Server 2012 R2に付属しています。

FTP7.5がインストール可能です。

SMTPサービスのインストールは，IIS7.0以降IISと分離しました，機能画面よりインストールします。

収集可否

○：収集可能です。

○[0]：収集不可能ですが，他バージョンとの互換をとるため項目を残し0を設定します。

△：無効な値が収集されます。

×：収集不可能です。

全レコード共通で，Interval，Record Time，Record Typeの3項目が収集されます。

これらはIISから収集する情報ではなく，エージェントが自己生成する情報です。

Intervalは，レコード収集時間の間隔です。

Record Timeは，レコード収集時刻です。

Record Typeは，レコードID名です。

項番

レコード

インストール状態と収集可否

ID

フィールド

デフォルト

デフォルト

＋

FTP

デフォルト

＋

SMTP

デフォルト

＋

ASP

デフォルト

＋

ASP.NET

デフォルト

＋FTP

＋SMTP

＋ASP

＋ASP.NET

1

PD

% Processor Time

×

×

○

×

×

○

Context Switches/sec

×

×

○

×

×

○

Instance

×

×

○

×

×

○

2

PD_TRDL

Bytes Rcvd/sec

○

○

○

○

○

○

Bytes Sent/sec

○

○

○

○

○

○

Bytes Total/sec

○

○

○

○

○

○

Instance

○

○

○

○

○

○

3

PI

Cache Copy Reads/sec

○

○

○

○

○

○

Cache Fast Reads/sec

○

○

○

○

○

○

Cache MDL Reads/sec

○

○

○

○

○

○

Cache Pin Reads/sec

○

○

○

○

○

○

Cache Read Ahead/sec

○

○

○

○

○

○

Mem Cache Bytes

○

○

○

○

○

○

Mem Cache Faults/sec

○

○

○

○

○

○

4

PI_ANAF

Current Anonymous Users

×

○

×

×

×

○

Current Nonanonymous Users

×

○

×

×

×

○

Maximum Anonymous Users

×

○

×

×

×

○

Maximum Nonanonymous Users

×

○

×

×

×

○

Total Anonymous Users

×

○

×

×

×

○

Total Nonanonymous Users

×

○

×

×

×

○

5

PI_ANAW

Anonymous Users/sec

○

○

○

○

○

○

Curr Anonymous Users

○

○

○

○

○

○

Curr Nonanonymous Users

○

○

○

○

○

○

Max Anonymous Users

○

○

○

○

○

○

Max Nonanonymous Users

○

○

○

○

○

○

Nonanonymous Users/sec

○

○

○

○

○

○

Total Anonymous Users

○

○

○

○

○

○

Total Nonanonymous Users

○

○

○

○

○

○

6

PI_ASPT

Errors/sec

×

×

×

○

×

○

Req Execution Time

×

×

×

○

×

○

Req Wait Time

×

×

×

○

×

○

Reqs Disconnected

×

×

×

○

×

○

Reqs Executing

×

×

×

○

×

○

Reqs Failed Total

×

×

×

○

×

○

Reqs Not Authorized

×

×

×

○

×

○

Reqs Not Found

×

×

×

○

×

○

Reqs Queued

×

×

×

○

×

○

Reqs Rejected

×

×

×

○

×

○

Reqs Succeeded

×

×

×

○

×

○

Reqs Timed Out

×

×

×

○

×

○

Reqs Total

×

×

×

○

×

○

Reqs/sec

×

×

×

○

×

○

Sessions Current

×

×

×

○

×

○

Trans Aborted

×

×

×

○

×

○

Trans Committed

×

×

×

○

×

○

Trans Pending

×

×

×

○

×

○

Trans Total

×

×

×

○

×

○

Trans/sec

×

×

×

○

×

○

7

PI_BT

Current Blocked Async I/O Req

×

×

△

×

×

△

Measured Async I/O B/W Usage

×

×

△

×

×

△

Total Allowed Async I/O Req

×

×

△

×

×

△

Total Blocked Async I/O Req

×

×

△

×

×

△

Total Rejected Async I/O Req

×

×

△

×

×

△

8

PI_CONN

FTP - Current Conns

○[0]

○

○[0]

○[0]

○[0]

○

FTP - Maximum Conns

○[0]

○

○[0]

○[0]

○[0]

○

Web - Current Conns

○

○

○

○

○

○

Web - Maximum Conns

○

○

○

○

○

○

9

PI_FLTR

FTP - Total Files Rcvd

○[0]

○

○[0]

○[0]

○[0]

○

FTP - Total Files Sent

○[0]

○

○[0]

○[0]

○[0]

○

FTP - Total Files Xferd

○[0]

○

○[0]

○[0]

○[0]

○

SMTP - Total Msgs Rcvd

○[0]

○[0]

○

○[0]

○[0]

○

SMTP - Total Msgs Sent

○[0]

○[0]

○

○[0]

○[0]

○

Web - Total Files Rcvd

○

○

○

○

○

○

Web - Total Files Sent

○

○

○

○

○

○

Web - Total Files Xferd

○

○

○

○

○

○

10

PI_LGDP

% Disk Time

○

○

○

○

○

○

Avg Disk Queue Length

○

○

○

○

○

○

Avg Disk sec/Transfer

○

○

○

○

○

○

Current Disk Queue Length

○

○

○

○

○

○

Disk Reads/sec

○

○

○

○

○

○

Disk Writes/sec

○

○

○

○

○

○

11

PI_NFE

Web - Not Found Errors/sec

○

○

○

○

○

○

12

PI_PA

% Privileged Time

○

○

○

○

○

○

% Processor Time

○

○

○

○

○

○

% User Time

○

○

○

○

○

○

Process - % Processor Time

○[0]

○[0]

○

○[0]

○[0]

○

Processor Queue Length

○

○

○

○

○

○

13

PI_PYDP

% Disk Time

○

○

○

○

○

○

Avg Disk Queue Length

○

○

○

○

○

○

Avg Disk sec/Transfer

○

○

○

○

○

○

Current Disk Queue Length

○

○

○

○

○

○

Disk Reads/sec

○

○

○

○

○

○

Disk Writes/sec

○

○

○

○

○

○

14

PI_TCNT

Thread Count

×

×

○

×

×

○

15

PI_TCPC

Conn Failures

○

○

○

○

○

○

Conns Established

○

○

○

○

○

○

Conns Reset

○

○

○

○

○

○

16

PI_TRAL

FTP - Bytes Rcvd/sec

○[0]

○

○[0]

○[0]

○[0]

○

FTP - Bytes Sent/sec

○[0]

○

○[0]

○[0]

○[0]

○

FTP - Bytes Total/sec

○[0]

○

○[0]

○[0]

○[0]

○

SMTP - Bytes Rcvd/sec

○[0]

○[0]

○

○[0]

○[0]

○

SMTP - Bytes Sent/sec

○[0]

○[0]

○

○[0]

○[0]

○

SMTP - Bytes Total/sec

○[0]

○[0]

○

○[0]

○[0]

○

Web - Bytes Rcvd/sec

○

○

○

○

○

○

Web - Bytes Sent/sec

○

○

○

○

○

○

Web - Bytes Total/sec

○

○

○

○

○

○

17

PI_TRNL

Datagrams Forwarded/sec

○

○

○

○

○

○

Datagrams Rcvd/sec

○

○

○

○

○

○

Datagrams Sent/sec

○

○

○

○

○

○

Datagrams/sec

○

○

○

○

○

○

18

PI_TRTL

Segments Rcvd/sec

○

○

○

○

○

○

Segments Retransmitted/sec

○

○

○

○

○

○

Segments Sent/sec

○

○

○

○

○

○

Segments/sec

○

○

○

○

○

○

19

PI_WS

IIS - Cache Flushes

×

×

○

×

×

○

IIS - Cache Hits

×

×

○

×

×

○

IIS - Cache Hits %

×

×

○

×

×

○

IIS - Cache Misses

×

×

○

×

×

○

Memory Available Bytes

×

×

○

×

×

○

Memory Page Faults/sec

×

×

○

×

×

○

Memory Page Input/sec

×

×

○

×

×

○

Memory Page Reads/sec

×

×

○

×

×

○

Process Page Faults/sec

×

×

○

×

×

○

Process Working Set

×

×

○

×

×

○

20

PI_APNT

Errors/sec

×

×

×

×

○

○

Req Execution Time

×

×

×

×

○

○

Req Wait Time

×

×

×

×

○

○

Reqs Disconnected

×

×

×

×

○

○

Reqs Executing

×

×

×

×

○

○

Reqs Failed Total

×

×

×

×

○

○

Reqs Not Authorized

×

×

×

×

○

○

Reqs Not Found

×

×

×

×

○

○

Reqs Queued

×

×

×

×

○

○

Reqs Rejected

×

×

×

×

○

○

Reqs Succeeded

×

×

×

×

○

○

Reqs Timed Out

×

×

×

×

○

○

Reqs Total

×

×

×

×

○

○

Reqs/sec

×

×

×

×

○

○

Sessions Current

×

×

×

×

○

○

Trans Aborted

×

×

×

×

○

○

Trans Committed

×

×

×

×

○

○

Trans Pending

×

×

×

×

○

○

Trans Total

×

×

×

×

○

○

Trans/sec

×

×

×

×

○

○

21

PI_WSC

WSC - Cache Flushes

○

○

○

○

○

○

WSC - Cache Hits

○

○

○

○

○

○

WSC - Cache Hits %

○

○

○

○

○

○

WSC - Cache Misses

○

○

○

○

○

○

7　メッセージ

この章では，PFM - Agent for IISのメッセージ形式，出力先一覧，Windowsイベントログの一覧，およびメッセージ一覧について説明します。

7.1　メッセージの形式

PFM - Agent for IISが出力するメッセージの形式と，マニュアルでの記載形式を示します。

7.1.1　メッセージの出力形式

PFM - Agent for IISが出力するメッセージの形式を説明します。メッセージは，メッセージIDとそれに続くメッセージテキストで構成されます。形式を次に示します。

KAVFnnnnn-Yメッセージテキスト

メッセージIDは，次の内容を示しています。

K

システム識別子を示します。

AVF

PFM - Agentのメッセージであることを示します。

nnnnn

メッセージの通し番号を示します。PFM - Agent for IISのメッセージ番号は，「27xxx」です。

Y

メッセージの種類を示します。

E：エラー

処理は中断されます。

W：警告

メッセージ出力後，処理は続けられます。

I：情報

ユーザーに情報を知らせます。

Q：応答

ユーザーに応答を促します。

メッセージの種類とWindowsイベントログの種類との対応を次に示します。

-E

レベル：エラー

意味：エラーメッセージ。

-W

レベル：警告

意味：警告メッセージ。

-I

レベル：情報

意味：付加情報メッセージ。

-Q

（出力されない）

7.1.2　メッセージの記載形式

このマニュアルでのメッセージの記載形式を示します。メッセージテキストで太字になっている部分は，メッセージが表示される状況によって表示内容が変わることを示しています。また，メッセージをメッセージID順に記載しています。記載形式の例を次に示します。

メッセージID

英語メッセージテキスト

日本語メッセージテキスト

メッセージの説明文

(S)

システムの処置を示します。

(O)

メッセージが表示されたときに，オペレーターがとる処置を示します。

参考

運用中にトラブルが発生した場合には，「8.　トラブルへの対処方法」を参照してログ情報を採取し，初期調査をしてください。

トラブル要因の初期調査をする場合は，OSのログ情報（Windowsイベントログ）や，PFM - Agent for IISが出力する各種ログ情報を参照してください。これらのログ情報でトラブル発生時間帯の内容を参照して，トラブルを回避したり，トラブルに対処したりしてください。また，トラブルが発生するまでの操作方法などを記録してください。同時に，できるだけ再現性の有無を確認するようにしてください。

7.2　メッセージの出力先一覧

ここでは，PFM - Agent for IISが出力する各メッセージの出力先を一覧で示します。

表中では，出力先を凡例のように表記しています。

（凡例）

○：出力する

−：出力しない

表7‒1　PFM - Agent for IISのメッセージの出力先一覧

メッセージID

出力先

Windows

イベントログ

共通

メッセージログ

内部

トレースログ

JP1システム

イベント※

KAVF27000

○

○

−

−

KAVF27001

○

○

○

−

KAVF27002

○

○

−

−

KAVF27003

○

○

−

−

KAVF27004

○

○

−

−

KAVF27005

○

○

−

−

KAVF27300

−

−

○

−

KAVF27302

−

−

○

−

KAVF27303

−

−

○

−

KAVF27304

−

−

○

−

KAVF27400

−

−

○

○

KAVF27401

−

−

○

○

KAVF27402

−

−

○

○

KAVF27403

−

−

○

○

注※

JP1システムイベントは，エージェントの状態の変化をJP1/IMに通知するイベントです。JP1システムイベントの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の統合管理製品（JP1/IM）と連携した稼働監視について説明している章を参照してください。

JP1システムイベントを発行するための前提プログラムを次の表に示します。

表7‒2　JP1システムイベントを発行するための前提プログラム

ホスト種別

前提プログラム

バージョン

監視マネージャー

PFM - Manager

09-00以降

監視コンソールサーバ

PFM - Web Console

08-00以降

監視エージェントホスト

PFM - Agent for IIS

09-00以降

PFM - ManagerまたはPFM - Base

09-00以降

JP1/Base

08-50以降

7.3　Windowsイベントログの一覧

ここでは，PFM - Agent for IISがWindowsイベントログに出力するメッセージ情報の一覧を示します。

Windowsイベントログは，［イベントビューア］ウィンドウのアプリケーションログに表示されます。

PFM - Agent for IISが出力するイベントの場合，［イベントビューア］ウィンドウの［ソース］に識別子「PFM-IIS」が表示されます。

PFM - Agent for IISがWindowsイベントログに出力するメッセージ情報の一覧を次の表に示します。

表7‒3　Windowsイベントログ出力メッセージ情報一覧

メッセージID

イベントID

種類

KAVF27000-I

27000

情報

KAVF27001-I

27001

情報

KAVF27002-E

27002

エラー

KAVF27003-E

27003

エラー

KAVF27004-E

27004

エラー

KAVF27005-E

27005

エラー

7.4　メッセージ一覧

PFM - Agent for IISが出力するメッセージと対処方法について説明します。PFM - Agent for IISのメッセージ一覧を次に示します。

KAVF27000-I

Agent Collector has started. (host=ホスト名, service=サービスID)

Agent Collector が起動しました (host=ホスト名, service=サービスID）

Agentが正常に起動しました。

(S)

なし

(O)

なし

KAVF27001-I

Agent Collector has stopped. (host=ホスト名, service=サービスID）

Agent Collector が停止しました (host=ホスト名, service=サービスID）

Agentが正常に停止しました。

(S)

Agentが停止しました。

(O)

ユーザーがAgentを停止するリクエストを行っていない場合，依存したサービス（Agent store，Master Manager，Master store，Name serverの）いずれかが停止されていないかを確認してください。

KAVF27002-E

Agent Collector failed to start. (rc=リターンコード）

Agent Collector の起動に失敗しました (rc=リターンコード）

Agent Collectorの起動に失敗しました。

(S)

Agent Collectorの処理を終了します。

(O)

共通メッセージログに出力されている直前のメッセージを確認し，そのメッセージの対処方法に従ってください。

KAVF27003-E

Agent Collector stopped abnormally. (rc=リターンコード）

Agent Collector が異常停止しました (rc=リターンコード）

何らかのエラーによって，Agent Collectorが停止しました。

(S)

Agentの起動に失敗しました。

(O)

サポートされていないプラットフォームにAgentがインストールされている可能性があります。

Agentがサポートしているプラットフォームにインストールされているか確認してください。

インストール先フォルダ¥agtk¥agentフォルダ配下のjpcagt.iniが破損しているか，または，存在しない可能性があります。

インストール先フォルダ¥agtk¥agentフォルダ配下のjpcagt.ini.modelファイルをインストール先フォルダ¥agtk¥agentフォルダ配下のjpcagt.iniファイルにコピーしてください。

クラスタシステムの場合，共有ディスクのディレクトリ名¥jp1pc¥agtk¥agentフォルダ配下のjpcagt.iniが破損しているか，または，存在しない可能性があります。

インストール先フォルダ¥agtk¥agentフォルダ配下のjpcagt.ini.modelファイルを共有ディスクのディレクトリ名¥jp1pc¥agtk¥agentフォルダ配下のjpcagt.iniファイルにコピーしてください。

Agentを再起動後，PFM-Web Consoleの［サービスのプロパティ］画面で，各レコードのパフォーマンスデータの収集条件を設定し直してください。

KAVF27004-E

Initialization of Agent Configuration failed. (rc=リターンコード)

Agent Configuration の初期化に失敗しました (rc=リターンコード)

Agent Collector起動時に初期化エラーが発生しました。

(S)

Agentの起動に失敗しました。

(O)

インストール先フォルダ¥agtk¥agentフォルダ配下のjpcagt.iniが破損しているか，または，存在しない可能性があります。

インストール先フォルダ¥agtk¥agentフォルダ配下のjpcagt.ini.modelファイルをインストール先フォルダ¥agtk¥agentフォルダ配下のjpcagt.iniファイルにコピー後，Agentを起動してください。

クラスタシステムの場合，共有ディスクのディレクトリ名¥jp1pc¥agtk¥agentフォルダ配下のjpcagt.iniが破損しているか，または，存在しない可能性があります。

インストール先フォルダ¥agtk¥agentフォルダ配下のjpcagt.ini.modelファイルを共有ディスクのディレクトリ名¥jp1pc¥agtk¥agentフォルダ配下のjpcagt.iniファイルにコピー後，Agentを起動してください。

Agentを再起動後，PFM-Web Consoleの［サービスのプロパティ］画面で，各レコードのパフォーマンスデータの収集条件を設定し直してください。

KAVF27005-E

"例外名" exception raised. (Detail: 詳細情報)

"例外名" 例外が発生しました (詳細情報: 詳細情報)

データ収集時にエラーが発生しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

エラーが続く場合は，Agentを再起動してください。

KAVF27300-E

An attempt to allocate memory failed. (RecordName=レコード名,Size=サイズ)

メモリーの割り当てに失敗しました (RecordName=レコード名,Size=サイズ)

指定したレコードに対してメモリーを割り当てることができません（メモリー不足）。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

空きメモリーを増やしてAgentを再起動してください。

KAVF27302-E

Data could not be collected for a record "レコード名". (rc=リターンコード)

レコード："レコード名" のデータ収集ができませんでした (rc=リターンコード)

"レコード名"レコードのデータ収集時にエラーが発生しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。エラーが発生したレコードはデータ収集ができません。

(O)

以下に該当していないか確認してください。

Internet Information Serviceに障害が発生していないか。

レポートの監視対象の指定が正しいか。

解決しない場合は「8.　トラブルへの対処方法」に従って対処してください。

KAVF27303-E

Memory allocation failure in "レコード名" record.

"レコード名" レコード内のメモリーの割り当てに失敗しました

"レコード名"レコードのメモリー割り当てが失敗しました（メモリー不足）。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。エラーが発生したレコードはデータ収集ができません。

(O)

空きメモリーを増やしてAgentを再起動してください。

KAVF27304-E

No record corresponds to specified record type. (RecordType= レコードタイプ）

指定レコードタイプに対応するレコードが存在しません (RecordType= レコードタイプ）

jpcagt.iniに間違ったレコードタイプが記載されています。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。"レコードタイプ"レコードのデータ収集はされません。

(O)

インストール先フォルダ¥agtk¥agentフォルダ配下のjpcagt.iniが破損している可能性があります。

インストール先フォルダ¥agtk¥agentフォルダ配下のjpcagt.ini.modelファイルをインストール先フォルダ¥agtk¥agentフォルダ配下のjpcagt.iniファイルにコピー後，Agentを起動してください。

Agentを再起動後，PFM-Web Consoleの［サービスのプロパティ］画面で，各レコードのパフォーマンスデータの収集条件を設定し直してください。

クラスタシステムの場合，共有ディスクのディレクトリ名¥jp1pc¥agtk¥agentフォルダ配下のjpcagt.iniが破損している可能性があります。

インストール先フォルダ¥agtk¥agentフォルダ配下のjpcagt.ini.modelファイルを共有ディスクのディレクトリ名¥jp1pc¥agtk¥agentフォルダ配下のjpcagt.iniファイルにコピー後，Agentを起動してください。

Agentを再起動後，PFM-Web Consoleの［サービスのプロパティ］画面で，各レコードのパフォーマンスデータの収集条件を設定し直してください。

KAVF27400-I

Able to add Counter.(RecordType= レコードタイプ）

カウンタの追加に成功しました（レコードタイプ= レコードタイプ）

パフォーマンスカウンタからデータ収集可能な状態になりました。

(S)

なし

(O)

なし

KAVF27401-E

Unable to add Counter.(RecordType= レコードタイプ）

カウンタの追加に失敗しました（レコードタイプ= レコードタイプ）

パフォーマンスカウンタからデータ収集不可能な状態になりました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。"レコードタイプ"レコードのデータ収集はされません。

(O)

以下に該当していないか確認してください。

Internet Information Serviceに障害が発生していないか。

レポートの監視対象の指定が正しいか。

解決しない場合は「8.　トラブルへの対処方法」に従って対処してください。

KAVF27402-I

Able to collect QueryData.(RecordType= レコードタイプ）

カウンタの値を更新できました（レコードタイプ= レコードタイプ）

パフォーマンスカウンタの値を取得できました。

(S)

なし

(O)

なし

KAVF27403-E

Unable to collect QueryData.(RecordType= レコードタイプ）

カウンタの値を更新できません（レコードタイプ= レコードタイプ）

パフォーマンスカウンタの値を取得できませんでした。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。"レコードタイプ"レコードのデータ収集はされません。

(O)

Internet Information Servicesに障害が発生していないか確認してください。

解決しない場合は「8.　トラブルへの対処方法」に従って対処してください。

第4編　トラブルシューティング編

8　トラブルへの対処方法

この章では，Performance Managementの運用中にトラブルが発生した場合の対処方法などを説明します。ここでは，主にPFM - Agentでトラブルが発生した場合の対処方法について記載しています。Performance Managementシステム全体のトラブルへの対処方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

8.1　対処の手順

Performance Managementでトラブルが起きた場合の対処の手順を次に示します。

現象の確認

次の内容を確認してください。

トラブルが発生したときの現象

メッセージの内容（メッセージが出力されている場合）

共通メッセージログなどのログ情報

各メッセージの要因と対処方法については，「7.　メッセージ」を参照してください。また，Performance Managementが出力するログ情報については，「8.3　トラブルシューティング時に採取するログ情報」を参照してください。

資料の採取

トラブルの要因を調べるために資料の採取が必要です。「8.4　トラブルシューティング時に採取が必要な資料」および「8.5　トラブルシューティング時に採取する資料の採取方法」を参照して，必要な資料を採取してください。

問題の調査

採取した資料を基に問題の要因を調査し，問題が発生している部分，または問題の範囲を切り分けてください。

8.2　トラブルシューティング

ここでは，Performance Management使用時のトラブルシューティングについて記述します。Performance Managementを使用しているときにトラブルが発生した場合，まず，この節で説明している現象が発生していないか確認してください。

8.2.1　PFM - Agentを起動してもパフォーマンスデータが収集されない

レコードのパフォーマンスデータが収集されなかった場合は，IISのバージョンごとのレコード収集可否表で収集可否を確認してください。

IIS7.5の場合は，IIS7.5環境のレコード収集可否表

IIS8.0の場合は，IIS8.0環境のレコード収集可否表

IIS8.5の場合は，IIS8.5環境のレコード収集可否表

収集可能な場合は，次の方法で対処を行ってください。

レコードPI_ANAF，PI_CONN，PI_FLTR，PI_TRALのパフォーマンスデータが収集されない場合

FTPサービスがインストールされているか確認してください。

FTPサービスがインストールされていない場合は，FTPサービスのインストールを次に従いインストールを実施してください。

Windows Server 2008 R2の場合

［サーバーマネージャー］ - ［役割］ - ［Webサーバー(IIS)］の［役割サービスの追加］から［役割サービスの選択］画面で，［FTPサービス］を選択し，インストールを実施してください。

［FTPサービス］選択時に，［役割サービスの追加］画面が表示された場合は，［必要な役割サービスを追加］をクリックしてください。

Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2の場合

［サーバーマネージャー］の［役割の追加］から［サーバーの役割の選択］画面で，［Webサーバー(IIS)］を展開してください。

［FTPサーバー］を選択し，インストールを実施してください。

FTPサービスがインストールされている場合は，「8.4　トラブルシューティング時に採取が必要な資料」を参照して，トラブルの要因を調べるための資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

レコードPI_ASPTのパフォーマンスデータが収集されない場合

ASPがインストールされているか確認してください。

ASPがインストールされていない場合は，ASPのインストールを次に従いインストールを実施してください。

Windows Server 2008 R2の場合

［サーバーマネージャー］ - ［役割］ - ［Webサーバー(IIS)］の［役割サービスの追加］から［役割サービスの選択］画面で，［ASP］を選択し，インストールを実施してください。

［ASP］選択時に，［役割サービスの追加］画面が表示された場合は，［必要な役割サービスを追加］をクリックしてください。

Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2の場合

［サーバーマネージャー］の［役割の追加］から［サーバーの役割の選択］画面で，［Webサーバー(IIS)］を展開 - ［Webサーバー］を展開 - ［アプリケーション開発］を展開してください。

［ASP］を選択し，インストールを実施してください。

［ASP］選択時に，［役割と機能の追加ウィザード］画面が表示された場合は，［機能の追加］をクリックしてください。

ASPがインストールされている場合は，「8.4　トラブルシューティング時に採取が必要な資料」を参照して，トラブルの要因を調べるための資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

レコードPI_APNTのパフォーマンスデータが収集されない場合

ASP.NETがインストールされているか確認してください。

ASP.NETがインストールされていない場合は，ASP.NETのインストールを次に従いインストールを実施してください。

Windows Server 2008 R2の場合

［サーバーマネージャー］ - ［役割］ - ［Webサーバー(IIS)］の［役割サービスの追加］から［役割サービスの選択］画面で，［ASP.NET］を選択し，インストールを実施してください。

［ASP.NET］選択時に，［役割サービスの追加］画面が表示された場合は，［必要な役割サービスを追加］をクリックしてください。

必要に応じて［.NET Framework 3.5.1の機能］をインストールしてください。

［.NET Framework 3.5.1の機能］のインストールは，［サーバーマネージャー］ - ［機能］の［機能の追加］から［機能の選択］画面で，［.NET Framework 3.5.1の機能］を選択し，インストールを実施してください。

［.NET Framework 3.5.1の機能］選択時に，［機能の追加ウィザード］画面が表示された場合は，［必要な役割サービスを追加］をクリックしてください。

Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2の場合

［サーバーマネージャー］の［役割の追加］から［サーバーの役割の選択］画面で，［Webサーバー(IIS)］を展開 - ［Webサーバー］を展開 - ［アプリケーション開発］を展開してください。

［ASP.NET 3.5］及び［ASP.NET 4.5］を選択し，インストールを実施してください。［ASP.NET 3.5］及び［ASP.NET 4.5］選択時に，［役割と機能の追加ウィザード］画面が表示された場合は，［機能の追加］をクリックしてください。

ASP.NETがインストールされている場合は，「8.4　トラブルシューティング時に採取が必要な資料」を参照して，トラブルの要因を調べるための資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

レコードPD，PI_BT，PI_FLTR，PI_TRAL，PI_WSのパフォーマンスデータが収集されない場合

SMTPサービスがインストールされているか確認してください。

SMTPサービスがインストールされていない場合は，SMTPサービスのインストールを次に従いインストールを実施してください。

Windows Server 2008 R2の場合

［サーバーマネージャー］ - ［機能］の［機能の追加］から［機能の選択］画面で，［SMTPサーバー］を選択し，インストールを実施してください。

［SMTPサーバー］選択時に，［機能の追加ウィザード］画面が表示された場合は，［必要な役割サービスを追加］をクリックしてください。

［スタート］ - ［管理ツール］ - ［サービス］から［簡易メール転送プロトコル(SMTP)］サービスの状態が［開始］であることを確認してください。

［開始］でない場合は，［簡易メール転送プロトコル(SMTP)］の［プロパティ］から［開始］をクリックしてください。状態が［開始］になったことを確認してください。

Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2の場合

［サーバーマネージャー］の［役割の追加］から［機能の選択］画面で，［SMTPサーバー］を選択し，インストールを実施してください。

［SMTPサーバー］選択時に，［役割と機能の追加ウィザード］画面が表示された場合は，［機能の追加］をクリックしてください。

［スタート］ - ［管理ツール］ - ［サービス］から［簡易メール転送プロトコル(SMTP)］サービスの状態が［実行中］であることを確認してください。

［実行中］でない場合は，［簡易メール転送プロトコル(SMTP)］の［プロパティ］から［開始］をクリックしてください。状態が［実行中］になったことを確認してください。

SMTPサービスがインストールされている場合は，「8.4　トラブルシューティング時に採取が必要な資料」を参照して，トラブルの要因を調べるための資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

インストールを実施された場合やサービスを開始された場合は，PFM - Agent for IISのサービスを再起動してください。

8.2.2　その他のトラブルに関するトラブルシューティング

トラブルが発生したときの現象を確認してください。メッセージが出力されている場合は，メッセージの内容を確認してください。また，Performance Managementが出力するログ情報については，「8.3　トラブルシューティング時に採取するログ情報」を参照してください。

「8.2.1　PFM - Agentを起動してもパフォーマンスデータが収集されない」，およびマニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章に示した対処をしても，トラブルが解決できなかった場合，または，これら以外のトラブルが発生した場合，トラブルの要因を調査するための資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

採取が必要な資料および採取方法については，「8.4　トラブルシューティング時に採取が必要な資料」と「8.5　トラブルシューティング時に採取する資料の採取方法」を参照してください。

8.3　トラブルシューティング時に採取するログ情報

Performance Managementでトラブルが発生した場合，ログ情報を確認して対処方法を検討します。Performance Managementを運用しているときに出力されるログ情報には，次の4種類があります。

システムログ

共通メッセージログ

稼働状況ログ

トレースログ

ここでは，4種類のログ情報，および各ログ情報に設定できるログオプションについて説明します。

8.3.1　トラブルシューティング時に採取するログ情報の種類

(1)　システムログ

システムログとは，システムの状態やトラブルを通知するログ情報のことです。このログ情報はイベントログファイルに出力されます。

出力形式については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，ログ情報について説明している章を参照してください。

論理ホスト運用の場合の注意事項

Performance Managementのシステムログのほかに，クラスタソフトによるPerformance Managementの制御などを確認するためにクラスタソフトのログが必要です。

(2)　共通メッセージログ

共通メッセージログとは，システムの状態やトラブルを通知するログ情報のことです。システムログよりも詳しいログ情報が出力されます。共通メッセージログの出力先ファイル名やファイルサイズについては，「8.3.2　トラブルシューティング時に参照するログファイルおよびフォルダ一覧」を参照してください。また，出力形式については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，ログ情報について説明している章を参照してください。

論理ホスト運用の場合の注意事項

論理ホスト運用のPerformance Managementの場合，共通メッセージログは共有ディスクに出力されます。共有ディスク上にあるログファイルは，フェールオーバーするときにシステムとともに引き継がれますので，メッセージは同じログファイルに記録されます。

(3)　稼働状況ログ

稼働状況ログとは，PFM - Web Consoleが出力するログ情報のことです。稼働状況ログの出力先ファイル名やファイルサイズについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。また，出力形式については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，ログ情報について説明している章を参照してください。

(4)　トレースログ

トレースログとは，トラブルが発生した場合に，トラブル発生の経緯を調査したり，各処理の処理時間を測定したりするために採取するログ情報のことです。

トレースログは，Performance Managementのプログラムの各サービスが持つログファイルに出力されます。

論理ホスト運用の場合の注意事項

論理ホスト運用のPerformance Managementの場合，トレースログは共有ディスクに出力されます。共有ディスク上にあるログファイルは，フェールオーバーするときにシステムとともに引き継がれますので，メッセージは同じログファイルに記録されます。

8.3.2　トラブルシューティング時に参照するログファイルおよびフォルダ一覧

ここでは，Performance Managementから出力されるログ情報について説明します。稼働状況ログの出力先ファイル名やファイルサイズについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

(1)　共通メッセージログ

ここでは，Performance Managementのログ情報のうち，共通メッセージログについて，ログの出力元であるサービス名または制御名，ログファイル名，およびディスク使用量を，次の表に示します。

表8‒1　共通メッセージログのファイル名（Windowsの場合）

ログ情報の種類

出力元

ファイル名

ディスク使用量※1（キロバイト）

共通メッセージログ

Performance Management

インストール先フォルダ¥log¥jpclog{01|02}※2

2,048（＊2）

インストール先フォルダ¥log¥jpclogw{01|02}※2

2,048（＊2）

共通メッセージログ（論理ホスト運用の場合）

論理ホスト運用のPerformance Management

環境ディレクトリ※3¥jp1pc¥log¥jpclog{01|02}※2

2,048（＊2）

環境ディレクトリ※3¥jp1pc¥log¥jpclogw{01|02}※2

2,048（＊2）

注※1

（　）内の数字は，1つのサービスに対して作成されるログファイルの数を示します。例えば，「2,048（＊2）」の場合，ディスク使用量が2,048キロバイトのログファイルが最大で2つ作成されることを示します。この場合，ディスク使用量は合計で4,096キロバイトとなります。

注※2

共通メッセージログのログファイル名には，末尾に「01」または「02」が付加されます。

シーケンシャルファイル（jpclog）方式の場合

ログ情報は，まず，末尾が「01」のログファイルに出力されます。ログファイルのサイズが上限に達すると，ログファイル名の末尾が「01」から「02」に変更され，ファイル名の末尾が「01」のログファイルが新規作成されます。その後出力されるログ情報は，末尾が「01」のログファイルに出力されます。すでにファイル名の末尾が「02」のログファイルがある場合は，上書きされます。最新のログは常にファイル名の末尾が「01」のログファイルに出力されます。

ラップアラウンドファイル（jpclogw）方式の場合

ログ情報は，まず，末尾が「01」のログファイルに出力されます。ログファイルのサイズが上限に達すると，ファイル名の末尾が「02」のログファイルが新規作成されます。その後出力されるログ情報は，末尾が「02」のログファイルに出力されます。すでにファイル名の末尾が「02」のログファイルがある場合は，一度データをすべて削除し，先頭行からログが出力されます。そのあとログの出力ファイルが交互に入れ替わります。

ログファイルの出力方式については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

注※3

環境ディレクトリは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリです。

(2)　トレースログ

ここでは，Performance Managementのログ情報のうち，PFM - Agentのトレースログの出力元であるサービス名または制御名，および格納先フォルダ名を，次の表に示します。

表8‒2　トレースログの格納先フォルダ名（Windowsの場合）

ログ情報の種類

出力元

フォルダ名

トレースログ

Action Handlerサービス

インストール先フォルダ¥bin¥action¥log¥

Performance Managementコマンド

インストール先フォルダ¥tools¥log¥

Agent Collectorサービス

インストール先フォルダ¥agtk¥agent¥log¥

Agent Storeサービス

インストール先フォルダ¥agtk¥store¥log¥

トレースログ（論理ホスト運用の場合）

Action Handlerサービス

環境ディレクトリ※¥jp1pc¥bin¥action¥log¥

Performance Managementコマンド

環境ディレクトリ※¥jp1pc¥tools¥log¥

Agent Collectorサービス

環境ディレクトリ※¥jp1pc¥agtk¥agent¥log¥

Agent Storeサービス

環境ディレクトリ※¥jp1pc¥agtk¥store¥log¥

注※

環境ディレクトリは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリです。

8.4　トラブルシューティング時に採取が必要な資料

「8.2　トラブルシューティング」に示した対処をしてもトラブルを解決できなかった場合，トラブルの要因を調べるための資料を採取し，システム管理者に連絡する必要があります。この節では，トラブル発生時に採取が必要な資料について説明します。

Performance Managementでは，採取が必要な資料を一括採取するためのコマンドを用意しています。PFM - Agentの資料を採取するには，jpcrasコマンドを使用します。jpcrasコマンドを使用して採取できる資料については，表中に記号で示しています。

注意

jpcrasコマンドで採取できる資料は，コマンド実行時に指定するオプションによって異なります。コマンドに指定するオプションと採取できる資料については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

論理ホスト運用の場合の注意事項

論理ホスト運用の場合の注意事項を次に示します。

論理ホスト運用する場合のPerformance Managementのログは，共有ディスクに格納されます。なお，共有ディスクがオンラインになっている場合は，jpcrasコマンドで共有ディスク上のログも一括して採取できます。

フェールオーバー時の問題を調査するには，フェールオーバーの前後の資料が必要です。このため，実行系と待機系の両方の資料が必要になります。

論理ホスト運用のPerformance Managementの調査には，クラスタソフトの資料が必要です。論理ホスト運用のPerformance Managementは，クラスタソフトから起動や停止を制御されているので，クラスタソフトの動きとPerformance Managementの動きを対比して調査するためです。

8.4.1　トラブルシューティング時に採取するOSのログ情報

OSに関する次のログ情報の採取が必要です。OSのログ情報を次の表に示します。

表8‒3　OSのログ情報

情報の種類

概要

デフォルトのファイル名

jpcrasコマンドでの採取

システムログ

Windowsイベントログ

−

×

プロセス情報

プロセスの一覧

−

○

システムファイル

hostsファイル

システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥hosts

○

servicesファイル

システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥services

○

OS情報

システム情報

−

○

ネットワークステータス

−

○

ホスト名

−

○

Windowsファイアウォールの情報

−

○

ダンプ情報

問題のレポートと解決策のログファイル

ユーザーモードプロセスダンプの出力先フォルダ¥プログラム名.プロセスID.dmp

例：jpcagtk.exe.2420.dmp

×

（凡例）

○：採取できる

×：採取できない

−：該当しない

8.4.2　トラブルシューティング時に採取するPerformance Managementの情報

Performance Managementに関する次の情報の採取が必要です。また，ネットワーク接続でのトラブルの場合，接続先マシン上のファイルの採取も必要です。Performance Managementの情報を次の表に示します。

表8‒4　Performance Managementの情報

情報の種類

概要

デフォルトのファイル名

またはレジストリ

jpcrasコマンドでの採取

共通メッセージログ

Performance Managementから出力されるメッセージログ

（シーケンシャルファイル方式）

インストール先フォルダ¥log¥jpclog{01|02}※1

○

Performance Managementから出力されるメッセージログ

（ラップアラウンドファイル方式）

インストール先フォルダ¥log¥jpclogw{01|02}※1

○

構成情報

各構成情報ファイル

−

○

jpctool service listコマンドの出力結果

−

○

バージョン情報

製品バージョン

−

○

履歴情報

−

○

データベース情報

Agent Store

Storeバージョン1.0の場合

インストール先フォルダ¥agtk¥store¥*.DB

インストール先フォルダ¥agtk¥store¥*.IDX

Storeバージョン2.0の場合

インストール先フォルダ¥agtk¥store¥STPD

インストール先フォルダ¥agtk¥store¥STPIフォルダ下の次に示すファイル。

*.DB

*.IDX

○

トレースログ

Performance Managementのプログラムの各サービスのトレース情報

−※2

○

インストールログ※3

インストール時のメッセージログ

システムフォルダ¥TEMP¥HCDINST¥*.LOG

×

（凡例）

○：採取できる

×：採取できない

−：該当しない

注※1

ログファイルの出力方式については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

注※2

トレースログの格納先フォルダについては，「8.3.2　トラブルシューティング時に参照するログファイルおよびフォルダ一覧」を参照してください。

注※3

インストールに失敗した場合に採取してください。

8.4.3　トラブルシューティング時に採取するオペレーション内容

トラブル発生時のオペレーション内容について，次に示す情報が必要です。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，PFM - ManagerとPFM - Agentの構成など）

再現性の有無

PFM - Web Consoleからログインしている場合は，ログイン時のPerformance Managementユーザー名

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

8.4.4　トラブルシューティング時に採取する画面上のエラー情報

次に示すハードコピーを採取してください。

アプリケーションエラーが発生した場合は，操作画面のハードコピー

エラーメッセージダイアログボックスのハードコピー（詳細ボタンがある場合はその内容を含む）

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，［コマンドプロンプト］ウィンドウまたは［管理者コンソール］ウィンドウのハードコピー

8.4.5　トラブルシューティング時に採取するその他の情報

その他の必要な情報を次に示します。

Windowsの［イベントビューア］ウィンドウの，［システムログ］および［アプリケーションログ］の内容

［アクセサリ］−［システムツール］−［システム情報］の内容

8.5　トラブルシューティング時に採取する資料の採取方法

トラブルが発生したときに資料を採取する方法を次に示します。

8.5.1　トラブルシューティング時のダンプ情報の採取方法

ダンプ情報の採取手順を次に示します。

タスクマネージャを開く。

プロセスのタブを選択する。

ダンプを取得するプロセス名を右クリックし，「ダンプ ファイルの作成」を選択する。

次のフォルダに，ダンプファイルが格納されます。

システムドライブ¥Users¥ユーザー名¥AppData¥Local¥Temp

手順3のフォルダからダンプファイルを採取する。

手順3と異なるフォルダにダンプファイルが出力されるように環境変数の設定を変更している場合は，変更先のフォルダからダンプファイルを採取してください。

8.5.2　資料採取コマンドの実行によるトラブルシューティング資料の採取方法

トラブルの要因を調べるための資料の採取には，jpcrasコマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお，ここで説明する操作は，OSユーザーとしてAdministrators権限を持つユーザーが実行してください。

資料採取するサービスがインストールされているホストにログインする。

コマンドプロンプトで次に示すコマンドを実行して，コマンドインタープリタの「コマンド拡張機能」を有効にする。

cmd /E:ON

採取する資料および資料の格納先フォルダを指定して，jpcrasコマンドを実行する。

jpcrasコマンドで，採取できるすべての情報をc:¥tmp¥jpc¥agtフォルダに格納する場合の，コマンドの指定例を次に示します。

jpcras c:¥tmp¥jpc¥agt all all

jpcrasコマンドを実行すると，PFMサービスの一覧取得および起動状態の確認のため，内部的に「jpctool service list -id * -host *」コマンドが実行されます。コマンド実行ホストとほかのPerformance Managementシステムのホストとの間にファイアウォールが設定されていたり，システム構成が大規模だったりすると，「jpctool service list -id * -host *」コマンドの実行に時間が掛かる場合があります。そのような場合は，環境変数JPC_COLCTRLNOHOSTに1を設定することで「jpctool service list -id * -host *」コマンドの処理を抑止し，コマンドの実行時間を短縮できます。

jpcrasコマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

注意事項

OSのユーザーアカウント制御機能（UAC）を有効にしている場合は，コマンド実行時にユーザーアカウント制御のダイアログが表示される場合があります。ダイアログが表示された場合は，［続行］ボタンをクリックして資料採取を続行してください。［キャンセル］ボタンをクリックした場合は，資料採取が中止されます。

8.5.3　資料採取コマンドの実行によるトラブルシューティング資料の採取方法（論理ホスト運用の場合）

論理ホスト運用のPerformance Managementの資料は共有ディスクにあり，資料は実行系と待機系の両方で採取する必要があります。

トラブルの要因を調べるための資料の採取には，jpcrasコマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお，ここで説明する操作は，OSユーザーとしてAdministrators権限を持つユーザーが実行してください。

論理ホスト運用の場合の資料採取コマンドの実行について，手順を説明します。

共有ディスクをオンラインにする。

論理ホストの資料は共有ディスクに格納されています。実行系ノードでは，共有ディスクがオンラインになっていることを確認して資料を採取してください。

実行系と待機系の両方で，採取する資料および資料の格納先フォルダを指定して，jpcrasコマンドを実行する。

jpcrasコマンドで，採取できるすべての情報をc:¥tmp¥jpc¥agtフォルダに格納する場合の，コマンドの指定例を次に示します。

jpcras c:¥tmp¥jpc¥agt all all

jpcrasコマンドをlhostの引数を指定しないで実行すると，そのノードの物理ホストと論理ホストのPerformance Managementの資料が一とおり採取されます。論理ホスト環境のPerformance Managementがある場合は，共有ディスク上のログファイルが取得されます。

なお，共有ディスクがオフラインになっているノードでjpcrasコマンドを実行すると，共有ディスク上のファイルを取得できませんが，エラーは発生しないで正常終了します。

注意

実行系ノードと待機系ノードの両方で，資料採取コマンドを実行して資料採取をしてください。フェールオーバーの前後の調査をするには，実行系と待機系の両方の資料が必要です。

jpcrasコマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

クラスタソフトの資料を採取する。

この資料は，クラスタソフトとPerformance Managementのどちらでトラブルが発生しているのかを調査するために必要になります。クラスタソフトからPerformance Managementへの起動停止などの制御要求と結果を調査できる資料を採取してください。

8.5.4　トラブルシューティング時のWindowsイベントログ資料の採取方法

Windowsの［イベントビューア］ウィンドウの，［システム］および［アプリケーション］の内容を採取してください。

8.5.5　トラブルシューティング時に確認するオペレーション内容の採取方法

トラブル発生時のオペレーション内容を確認し，記録しておいてください。確認が必要な情報を次に示します。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，PFM - ManagerとPFM - Agentの構成など）

再現性の有無

PFM - Web Consoleからログインしている場合は，ログイン時のPerformance Managementユーザー名

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

8.5.6　トラブルシューティング時の画面上のエラー情報の採取方法

次に示すハードコピーを採取してください。

アプリケーションエラーが発生した場合は，操作画面のハードコピー

エラーメッセージダイアログボックスのハードコピー

詳細情報がある場合はその内容をコピーしてください。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，［コマンドプロンプト］ウィンドウまたは［管理者コンソール］ウィンドウのハードコピー

［コマンドプロンプト］ウィンドウのハードコピーを採取する際は，［"コマンドプロンプト"のプロパティ］ウィンドウについて次のように設定しておいてください。

［オプション］タブの［編集オプション］

［簡易編集モード］がチェックされた状態にする。

［レイアウト］タブ

［画面バッファのサイズ］の［高さ］に「500」を設定する。

8.5.7　トラブルシューティング時に採取するその他の資料の採取方法

その他の必要な情報を採取してください。

［アクセサリ］−［システムツール］−［システム情報］によって，資料を採取できます。

8.6　Performance Managementの障害検知

Performance Managementでは，ヘルスチェック機能を利用することでPerformance Management自身の障害を検知できます。ヘルスチェック機能では，監視エージェントや監視エージェントが稼働するホストの稼働状態を監視し，監視結果を監視エージェントの稼働状態の変化としてPFM - Web Console上に表示します。

また，PFMサービス自動再起動機能を利用することで，PFMサービスが何らかの原因で異常停止した場合に自動的にPFMサービスを再起動したり，定期的にPFMサービスを再起動したりできます。

ヘルスチェック機能によって監視エージェントの稼働状態を監視したり，PFMサービス自動再起動機能によってPFMサービスを自動再起動したりするには，Performance Managementのサービスの詳細な状態を確認するステータス管理機能を使用します。このため，対象となる監視エージェントがステータス管理機能に対応したバージョンであり，ステータス管理機能が有効になっている必要があります。ホストの稼働状態を監視する場合は前提となる条件はありません。

また，Performance Managementのログファイルをシステム統合監視製品であるJP1/Baseで監視することによっても，Performance Management自身の障害を検知できます。これによって，システム管理者は，トラブルが発生したときに障害を検知し，要因を特定して復旧の対処をします。

Performance Management自身の障害検知の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

8.7　Performance Managementシステムの障害回復

Performance Managementのサーバで障害が発生したときに，バックアップファイルを基にして，障害が発生する前の正常な状態に回復する必要があります。

障害が発生する前の状態に回復する手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

付録

付録A　構築前のシステム見積もり

PFM - Agent for IISを使ったシステムを構築する前に，使用するマシンの性能が，PFM - Agent for IISを運用するのに十分であるか，見積もっておくことをお勧めします。

付録A.1　メモリー所要量

メモリー所要量は，PFM - Agent for IISの設定状況や使用状況によって変化します。メモリー所要量の見積もり式については，リリースノートを参照してください。

付録A.2　ディスク占有量

ディスク占有量は，パフォーマンスデータを収集するレコード数によって変化します。ディスク占有量の見積もりには，システム全体のディスク占有量，Storeデータベース（Storeバージョン1.0）のディスク占有量，またはStoreデータベース（Storeバージョン2.0）の見積もりが必要になります。これらの見積もり式については，リリースノートを参照してください。

付録A.3　クラスタ運用時のディスク占有量

クラスタ運用時のディスク占有量の検証は，クラスタシステムで運用しない場合のディスク占有量と同じです。ディスク占有量については，リリースノートを参照してください。

付録B　識別子一覧

PFM - Agent for IISを操作したり，PFM - Agent for IISのStoreデータベースからパフォーマンスデータを抽出したりする際，PFM - Agent for IISであることを示す識別子が必要な場合があります。PFM - Agent for IISの識別子を次の表に示します。

表B‒1　PFM - Agent for IISの識別子一覧

用途

名称

識別子

説明

コマンドなど

プロダクトID

K

プロダクトIDとは，サービスIDの一部。サービスIDは，コマンドを使用してPerformance Managementのシステム構成を確認する場合や，パフォーマンスデータをバックアップする場合などに必要である。サービスIDについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，付録に記載されている命名規則を参照のこと。

サービスキー

agtk

コマンドを使用してPFM - Agent for IISを起動する場合や，終了する場合などに必要である。サービスキーについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，付録に記載されている命名規則を参照のこと。

ヘルプ

ヘルプID

pcak

PFM - Agent for IISのヘルプであることを表す。

付録C　プロセス一覧

ここでは，PFM - Agent for IISのプロセス一覧を記載します。

PFM - Manager ，PFM - Base，およびPFM - Web Consoleのプロセスについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の付録に記載されているプロセス一覧を参照してください。

PFM - Agent for IISのプロセス一覧を次の表に示します。なお，プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

表C‒1　PFM - Agent for IISのプロセス一覧

プロセス名（プロセス数）

機能

jpcagtk.exe(1)

IIS Agent Collectorサービスプロセス。このプロセスは，PFM - Agent for IISごとに1つ起動する。

jpcsto.exe(1)

Agent Storeサービスプロセス。このプロセスは，PFM - Agent for IISごとに1つ起動する。

jpcKCollect.exe(1)※1

パフォーマンスデータ収集プロセス。

stpqlpr.exe(1)※2

Storeデータベースのバックアップ／エクスポート実行プロセス。

注※1

jpcagtkプロセスの子プロセスです。

注※2

jpcstoプロセスの子プロセスです。

付録D　ポート番号一覧

ここでは，Performance Managementで使用するポート番号を記載します。

PFM - Manager，およびPFM - Baseのポート番号およびファイアウォールの通過方向については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の付録を参照してください。

ポート番号は，ユーザー環境に合わせて任意の番号に変更することもできます。

ポート番号の変更方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。なお，使用するプロトコルはTCP/IPです。

注意

Performance Managementは，1対1のアドレス変換をする静的NAT（Basic NAT）に対応しています。

動的NATや，ポート変換機能を含むNAPT（IP Masquerade，NAT+）には対応していません。

付録D.1　Performance Managementのポート番号

Performance Managementで使用するポート番号を次の表に示します。

表D‒1　Performance Managementで使用するポート番号

ポート番号

サービス名

パラメーター

用途

20279※

Agent Storeサービス

jp1pcstok

パフォーマンスデータを記録したり，履歴レポートを取得したりするときに使用する。

20280※

Agent Collectorサービス

jp1pcagtk

アラームをバインドしたり，リアルタイムレポートを取得したりするときに使用する。

注※

jpcconf port defineコマンド実行時にポート番号を任意の番号に変更しない場合，これらのポート番号が割り当てられます。また，jpcconf port defineコマンドを実行しない場合，サービスが再起動されるたびにシステムで使用されていないポート番号が自動的に割り当てられます。

付録D.2　ファイアウォールの通過方向

ファイアウォールを挟んでPFM - ManagerとPFM - Agent for IISを配置する場合は，PFM - ManagerとPFM - Agentのすべてのサービスにポート番号を固定値で設定してください。また，各ポート番号を次の表に示す方向で設定し，ファイアウォールを通過させるようにしてください。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，ファイアウォールの通過方向について説明している個所を参照してください。

付録E　PFM - Agent for IISのプロパティ

ここでは，PFM - Web Consoleで表示されるPFM - Agent for IISのAgent Storeサービスのプロパティ一覧，およびAgent Collectorサービスのプロパティ一覧を記載します。

付録E.1　Agent Storeサービスのプロパティ一覧

PFM - Agent for IISのAgent Storeサービスのプロパティ一覧を次の表に示します。

表E‒1　PFM - Agent for IISのAgent Storeサービスのプロパティ一覧

フォルダ名

プロパティ名

説明

−

First Registration Date※

サービスがPFM - Managerに認識された最初の日時が表示される。

Last Registration Date※

サービスがPFM - Managerに認識された最新の日時が表示される。

General

−

ホスト名やインストール先フォルダなどの情報が格納される。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Directory

サービスの動作するカレントフォルダ名が表示される。

Host Name

サービスが動作する物理ホスト名が表示される。

Process ID

サービスのプロセスIDが表示される。

Physical Address

サービスが動作するホストのIP アドレスおよびポート番号が表示される。

User Name

サービスプロセスを実行したユーザー名が表示される。

Time Zone

サービスで使用されるタイムゾーンが表示される。

System

−

サービスが起動されているOSの，OS情報が格納される。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

CPU Type

CPUの種類が表示される。

Hardware ID

ハードウェアIDが表示される。

OS Type

OSの種類が表示される。

OS Name

OS名が表示される。

OS Version

OSのバージョンが表示される。

Network Services

−

Performance Management通信共通ライブラリについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Build Date

Agent Storeサービスの作成日が表示される。

INI File

jpcns.iniファイルの格納フォルダ名が表示される。

Network Services

Service

−

サービスについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Description

ホスト名やサービス種別などサービスの追加情報が表示される。

Local Service Name

サービスIDが表示される。

Remote Service Name

接続先PFM - ManagerホストのMaster ManagerのサービスIDが表示される。

EP Service Name

接続先PFM - ManagerホストのCorrelator のサービスID が表示される。

Retention

−

データの保存期間を設定する。このフォルダに格納されているプロパティはStoreバージョンが「1.0」のときのみ変更できる。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。

Product Interval - Minute Drawer

分ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Minute

Hour

Day

2 Days

3 Days

4 Days

5 Days

6 Days

Week

Month

Year

Product Interval - Hour Drawer

時間ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Hour

Day

2 Days

3 Days

4 Days

5 Days

6 Days

Week

Month

Year

Product Interval - Day Drawer

日ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Day

2 Days

3 Days

4 Days

5 Days

6 Days

Week

Month

Year

Product Interval - Week Drawer

週ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Week

Month

Year

Product Interval - Month Drawer

月ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Month

Year

Product Interval - Year Drawer

年ごとのPI レコードタイプのレコードの保存期間。Year で固定。

Product Detail - PDレコードタイプのレコードID

各PDレコードの保存レコード数を設定する。0〜2,147,483,647の整数が指定できる。

注意：範囲外の数値，またはアルファベットなどの文字を指定した場合，エラーメッセージが表示される。

RetentionEx

−

レコードのデータの保存期間を設定する。1度以上Storeバージョン「2.0」で運用した場合に表示される。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。

RetentionEx

Product Interval - PIレコードタイプのレコードID

−

PIレコードのデータの保存期間を設定する。各レコードごとにフォルダが表示される。このフォルダに格納されているプロパティはStoreバージョンが「2.0」のときのみ変更できる。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。

Period - Minute Drawer(Day)

分ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間(単位：日)を設定する。0〜366の整数が指定できる。

注意：PFM - Web Console 08-10以降を使用している場合，範囲外の数値，またはアルファベットなどの文字を指定するとエラーメッセージが表示される。

Period - Hour Drawer(Day)

時間ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間(単位：日)を設定する。0〜366の整数が指定できる。

注意：PFM - Web Console 08-10以降を使用している場合，範囲外の数値，またはアルファベットなどの文字を指定するとエラーメッセージが表示される。

Period - Day Drawer(Week)

日ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間(単位：週)を設定する。0〜522の整数が指定できる。

注意：PFM - Web Console 08-10以降を使用している場合，範囲外の数値，またはアルファベットなどの文字を指定するとエラーメッセージが表示される。

Period - Week Drawer(Week)

週ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間(単位：週)を設定する。0〜522の整数が指定できる。

注意：PFM - Web Console 08-10以降を使用している場合，範囲外の数値，またはアルファベットなどの文字を指定するとエラーメッセージが表示される。

Period - Month Drawer(Month)

月ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間(単位：月)を設定する。0〜120の整数が指定できる。

注意：PFM - Web Console 08-10以降を使用している場合，範囲外の数値，またはアルファベットなどの文字を指定するとエラーメッセージが表示される。

Period - Year Drawer(Year)

年ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間(単位：年)。10で固定。

Product Detail - PDレコードタイプのレコードID

−

PDレコードのデータの保存期間を設定する。各レコードごとにフォルダが表示される。このフォルダに格納されているプロパティはStoreバージョンが「2.0」のときのみ変更できる。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。

Period(Day)

PDレコードタイプのレコードの保存期間(単位：日)を設定する。0〜366の整数が指定できる。

注意：PFM - Web Console 08-10以降を使用している場合，範囲外の数値，またはアルファベットなどの文字を指定するとエラーメッセージが表示される。

Product Log - PLレコードタイプのレコードID

Period (Day)

PLレコードタイプのレコードIDごとに，パフォーマンスデータの保存期間を設定する。

保存期間（日数）を0〜366の整数で指定できる。

Disk Usage

−

各データベースで使用されているディスク容量が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティには，プロパティを表示した時点でのディスク使用量が表示される。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Product Interval

PIレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。

Product Detail

PDレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。

Product Alarm

PAレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。

PFM - Agent for IISでは使用しない。

Product Log

PLレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。

PFM - Agent for IISでは使用しない。

Total Disk Usage

データベース全体で使用されるディスク容量が表示される。

Configuration

−

Storeバージョンの値が格納される。1度以上Storeバージョン「2.0」で運用した場合に表示される。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。

Store Version

Storeデータベースのバージョンが表示される。

Storeバージョン1.0の場合

「1.0」

Storeバージョン2.0の場合

「2.0」

Multiple Manager Configuration

Primary Manager

監視二重化の場合，プライマリーに設定しているマネージャーのホスト名が表示される。このプロパティは変更できない。

Secondary Manager

監視二重化の場合，セカンダリーに設定しているマネージャーのホスト名が表示される。このプロパティは変更できない。

（凡例）

−：該当しない

注※

PFM - Web Consoleの画面の［エージェント階層］の［プロパティの表示］から表示した場合，First Registration DateプロパティおよびLast Registration Dateプロパティは表示されません。これらのプロパティ値を参照したい場合は，PFM - Web Consoleの画面の［サービス階層］から［プロパティ］を表示してください。

付録E.2　Agent Collectorサービスのプロパティ一覧

PFM - Agent for IISのAgent Collectorサービスのプロパティ一覧を次の表に示します。

表E‒2　PFM - Agent for IISのAgent Collectorサービスのプロパティ一覧

フォルダ名

プロパティ名

説明

−

First Registration Date※1

サービスがPFM - Managerに認識された最初の日時が表示される。

Last Registration Date※1

サービスがPFM - Managerに認識された最新の日時が表示される。

Data Model Version

データモデルのバージョンが表示される。

General

−

ホスト名やフォルダなどの情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Directory

サービスの動作するカレントフォルダ名が表示される。

Host Name

サービスが動作する物理ホスト名が表示される。

Process ID

サービスのプロセスIDが表示される。

Physical Address

サービスが動作するホストのIPアドレスおよびポート番号が表示される。

User Name

サービスプロセスを実行したユーザー名が表示される。

Time Zone

サービスで使用されるタイムゾーンが表示される。

System

−

サービスが起動されているOSの，OS情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

CPU Type

CPUの種類が表示される。

Hardware ID

ハードウェアIDが表示される。

OS Type

OSの種類が表示される。

OS Name

OS名が表示される。

OS Version

OSのバージョンが表示される。

Network Services

−

Performance Management通信共通ライブラリについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Build Date

Agent Collectorサービスの作成日が表示される。

INI File

jpcns.iniファイルの格納フォルダ名が表示される。

Network Services

Service

−

サービスについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Description

ホスト名やサービス種別などサービスの追加情報が表示される。

Local Service Name

サービスIDが表示される。

Remote Service Name

Agent Collectorが接続するAgent StoreのサービスIDが表示される。

AH Service Name

同一ホストにあるAction HandlerのサービスIDが表示される。

JP1 Event Configurations

−

JP1イベントの発行条件のプロパティが格納されている。

各サービス

Agent Collectorサービス，Agent Storeサービス，Action Handlerサービス，およびStatus Serverサービスのリスト項目から「Yes」または「No」を選択し，サービスごとにJP1システムイベントを発行するかどうかを指定する。

JP1 Event Send Host

JP1/Baseの接続先イベントサーバ名を指定する。ただし，Action Handlerサービスと同一マシンの論理ホストまたは物理ホストで動作しているイベントサーバだけ指定できる。指定できる値は０〜255バイトの半角英数字および「.」「-」で，範囲外の値が指定された場合は，省略されたと仮定する。値が省略された場合は，Action Handlerサービスが動作するホストをイベント発行元ホストとして使用する。「localhost」が指定された場合は，物理ホストが指定されたものと仮定する。

Monitoring Console Host

JP1/IM - Managerのモニター起動でPFM - Web Consoleのブラウザを起動する場合，起動させるPFM - Web Consoleホストを指定する。指定できる値は0〜255バイトの半角英数字および「.」「-」で，範囲外の値が指定された場合は，省略されたと仮定する。値が省略された場合は，接続先のPFM - Managerホストを仮定する。

Monitoring Console Port

起動するPFM - Web Consoleのポート番号（httpリクエストポート番号）を指定する。指定できる値は1〜65535で，範囲外の値が指定された場合は，省略されたと仮定する。値が省略された場合は，20358が設定される。

JP1 Event Configurations

Alarm

JP1 Event Mode

アラームの状態が変化した時に，JP1システムイベントとJP1ユーザーイベントのどちらのイベントを発行するか指定する。

JP1 User Event：JP1ユーザーイベントを発行する

JP1 System Event：JP1システムイベントを発行する

Detail Records

−

PDレコードタイプのレコードのプロパティが格納されている。収集されているレコードのレコードIDは，太字で表示される。

Detail Records

レコードID※2

−

レコードのプロパティが格納されている。

Description

レコードの説明が表示される。このプロパティは変更できない。

Log

リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，レコードをAgent Storeデータベースに記録するかどうかを指定する。この値が「Yes」でかつ，Collection Intervalが0より大きい値であれば，データベースに記録される。

Log(ITSLM)

JP1/SLM - Manager と連携する場合に，JP1/SLM - ManagerからレコードをPFM - Agent for IISのStoreデータベースに記録するかどうかについて「Yes」または「No」で表示される。連携しない場合は「No」固定で表示される。このプロパティは変更できない。

Monitoring(ITSLM)

JP1/SLM - Manager と連携する場合に，レコードをJP1/SLM - Managerに送信するかどうかについて，JP1/SLM - Managerでの設定が「Yes」または「No」で表示される。連携しない場合は「No」固定で表示される。このプロパティは変更できない。

Collection Interval※3

データの収集間隔を指定する。指定できる値は0〜2,147,483,647秒で，1秒単位で指定できる。なお，0と指定した場合は0秒となり，データは収集されない。

Collection Offset※3

データの収集を開始するオフセット値を指定する。指定できる値は，Collection Intervalで指定した値の範囲内で，0〜32,767秒の1秒単位で指定できる。なお，データ収集の記録時間は，Collection Offsetの値によらないで，Collection Intervalと同様の時間となる。

Over 10 Sec Collection Time

履歴データの収集をリアルタイムレポートの表示処理より優先する場合（履歴収集優先機能が有効な場合）にだけ表示される。

レコードの収集に10秒以上掛かることがあるかどうかが「Yes」または「No」で表示される。

Yes：10秒以上掛かることがある

No：10秒掛からない

このプロパティは変更できない。

Realtime Report Data Collection Mode

履歴データの収集をリアルタイムレポートの表示処理より優先する場合（履歴収集優先機能が有効な場合）にだけ表示される。

リアルタイムレポートの表示モードを指定する。

Reschedule：再スケジュールモードの場合

Temporary Log：一時保存モードの場合

なお，Over 10 Sec Collection Timeの値が「Yes」のレコードには，一時保存モード（Temporary Log）を指定する必要がある。

LOGIF

レコードをデータベースに記録するときの条件を指定する。条件に合ったレコードだけがデータベースに記録される。PFM - Web Consoleの［ログ出力条件式の編集］ダイアログボックスで作成した条件式（文字列）が表示される。

Sync Collection With

次の形式で指定したレコードと収集の同期を取る。

Sync Collection With =レコード種別, レコードID

（例）Sync Collection With=Interval Records, PI

Interval Records

−

PIレコードタイプのレコードのプロパティが格納されている。収集されているレコードのレコードIDは，太字で表示される。

Interval Records

レコードID※2

−

レコードのプロパティが格納されている。

Description

レコードの説明が表示される。このプロパティは変更できない。

Log

リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，レコードをAgent Storeデータベースに記録するかどうかを指定する。この値が「Yes」でかつ，Collection Intervalが0より大きい値であれば，データベースに記録される。

Log(ITSLM)

JP1/SLM - Manager と連携する場合に，JP1/SLM - ManagerからレコードをPFM - Agent for IISのStoreデータベースに記録するかどうかについて「Yes」または「No」で表示される。連携しない場合は「No」固定で表示される。このプロパティは変更できない。

Monitoring(ITSLM)

JP1/SLM - Manager と連携する場合に，レコードをJP1/SLM - Managerに送信するかどうかについて，JP1/SLM - Managerでの設定が「Yes」または「No」で表示される。連携しない場合は「No」固定で表示される。このプロパティは変更できない。

Collection Interval

データの収集間隔を指定する。指定できる値は0〜2,147,483,647秒で，1秒単位で指定できる。なお，0と指定した場合は0秒となり，データは収集されない。

Collection Offset

データの収集を開始するオフセット値を指定する。指定できる値は，Collection Intervalで指定した値の範囲内で，0〜32,767秒の1秒単位で指定できる。なお，データ収集の記録時間は，Collection Offsetの値によらないで，Collection Intervalと同様の時間となる。

Over 10 Sec Collection Time

履歴データの収集をリアルタイムレポートの表示処理より優先する場合（履歴収集優先機能が有効な場合）にだけ表示される。

レコードの収集に10秒以上掛かることがあるかどうかが「Yes」または「No」で表示される。

Yes：10秒以上掛かることがある

No：10秒掛からない

このプロパティは変更できない。

Realtime Report Data Collection Mode

履歴データの収集をリアルタイムレポートの表示処理より優先する場合（履歴収集優先機能が有効な場合）にだけ表示される。

リアルタイムレポートの表示モードを指定する。

Reschedule：再スケジュールモードの場合

Temporary Log：一時保存モードの場合

なお，Over 10 Sec Collection Timeの値が「Yes」のレコードには，一時保存モード（Temporary Log）を指定する必要がある。

LOGIF

レコードをデータベースに記録するときの条件を指定する。条件に合ったレコードだけがデータベースに記録される。PFM - Web Consoleの［ログ出力条件式の編集］ダイアログボックスで作成した条件式（文字列）が表示される。

Log Records

−

PLレコードタイプのレコードのプロパティが格納されている。PFM - Agent for IISではこのレコードをサポートしていないため使用しない。

Restart Configurations

−

PFMサービス自動再起動の条件を設定する。PFM - ManagerまたはPFM - Baseが08-50以降の場合に設定できる。PFMサービス自動再起動機能については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照のこと。

Restart when Abnormal Status

Status ServerサービスがAction Handlerサービス，Agent Collectorサービス，およびAgent Storeサービスの状態を正常に取得できない場合にサービスを自動再起動するかどうかを設定する。

Restart when Single Service Running

Agent StoreサービスとAgent Collectorサービスのどちらかしか起動していない場合にサービスを自動再起動するかどうかを設定する。

Restart Configurations

Action Handler

Auto Restart

Action Handlerサービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Auto Restart - Interval (Minute)

自動再起動機能を利用する場合，サービスの稼働状態を確認する間隔を設定する。設定できる値は1〜1,440分で，1分単位で設定できる。

Auto Restart - Repeat Limit

自動再起動機能を利用する場合，連続して再起動を試行する回数を1〜10の整数で設定する。

Scheduled Restart

リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，Action Handlerサービスに対して，定期再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Scheduled Restart - Interval

定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔を1〜1,000の整数で設定する。

Scheduled Restart - Interval Unit

定期再起動機能を利用する場合，リスト項目から「Hour」，「Day」，「Week」または「Month」を選択し，再起動間隔の単位を設定する。

Scheduled Restart - Origin - Year

再起動する年を1971〜2035の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Month

再起動する月を1〜12の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Day

再起動する日を1〜31の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Hour

再起動する時間（時）を0〜23の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Minute

再起動する時間（分）を0〜59の整数で指定できる。

Agent Collector

Auto Restart

Agent Collectorサービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Auto Restart - Interval (Minute)

自動再起動機能を利用する場合，サービスの稼働状態を確認する間隔を設定する。設定できる値は1〜1,440分で，1分単位で設定できる。

Auto Restart - Repeat Limit

自動再起動機能を利用する場合，連続して再起動を試行する回数を1〜10の整数で設定する。

Scheduled Restart

リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，Agent Collectorサービスに対して，定期再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Scheduled Restart - Interval

定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔を1〜1,000の整数で設定する。

Scheduled Restart - Interval Unit

定期再起動機能を利用する場合，リスト項目から「Hour」，「Day」，「Week」または「Month」を選択し，再起動間隔の単位を設定する。

Scheduled Restart - Origin - Year

再起動する年を1971〜2035の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Month

再起動する月を1〜12の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Day

再起動する日を1〜31の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Hour

再起動する時間（時）を0〜23の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Minute

再起動する時間（分）を0〜59の整数で指定できる。

Agent Store

Auto Restart

Agent Storeサービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Auto Restart - Interval (Minute)

自動再起動機能を利用する場合，サービスの稼働状態を確認する間隔を設定する。設定できる値は1〜1,440分で，1分単位で設定できる。

Auto Restart - Repeat Limit

自動再起動機能を利用する場合，連続して再起動を試行する回数を1〜10の整数で設定する。

Scheduled Restart

リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，Agent Storeサービスに対して，定期再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Scheduled Restart - Interval

定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔を1〜1,000の整数で設定する。

Scheduled Restart - Interval Unit

定期再起動機能を利用する場合，リスト項目から「Hour」，「Day」，「Week」または「Month」を選択し，再起動間隔の単位を設定する。

Scheduled Restart - Origin - Year

再起動する年を1971〜2035の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Month

再起動する月を1〜12の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Day

再起動する日を1〜31の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Hour

再起動する時間（時）を0〜23の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Minute

再起動する時間（分）を0〜59の整数で指定できる。

ITSLM Connection Configuration

−

連携するJP1/SLM - Managerに関する情報が表示される。

ITSLM Connection Configuration

ITSLM Connection

−

接続先JP1/SLM - Managerに関する情報が表示される。

ITSLM Host

接続しているJP1/SLM - Managerのホスト名が表示される。JP1/SLM - Managerと接続していない場合，本プロパティは表示されない。

ITSLM Port

接続しているJP1/SLM - Managerのポート番号が表示される。JP1/SLM - Managerと接続していない場合，本プロパティは表示されない。

MANAGE ITSLM CONNECTION

−

JP1/SLM - Managerとの接続を停止するかどうかを設定する。

DISCONNECT ITSLM CONNECTION

接続を停止するJP1/SLM - Managerのホスト名をリスト項目から指定する。リスト項目から「(空文字)」を指定した場合は何もしない。JP1/SLM - Managerと接続していない場合，リスト項目には「(空文字)」だけが表示される。

Multiple Manager Configuration

Primary Manager

監視二重化の場合，プライマリーに設定しているマネージャーのホスト名が表示される。このプロパティは変更できない。

Secondary Manager

監視二重化の場合，セカンダリーに設定しているマネージャーのホスト名が表示される。このプロパティは変更できない。

Agent Configuration

User Defined Record DataMaxCount

ユーザーレコードの最大収集レコード数を規定するプロパティが格納されている。

（凡例）

−：該当しない

注※1

PFM - Web Consoleの画面の［エージェント階層］の［プロパティの表示］から表示した場合，First Registration DateプロパティおよびLast Registration Dateプロパティは表示されません。これらのプロパティ値を参照したい場合は，PFM - Web Consoleの画面の［サービス階層］から［プロパティ］を表示してください。

注※2

フォルダ名には，データベースIDを除いたレコードIDが表示されます。各レコードのレコードIDについては，「6.　レコード」を参照してください。

注※3

Sync Collection Withが表示されている場合，Collection IntervalとCollection Offsetは表示されません。

付録F　ファイルおよびフォルダ一覧

ここでは，PFM - Agent for IISのファイルおよびフォルダ一覧を記載します。

Performance Managementのインストール先フォルダは次のとおりです。

システムドライブ¥Program Files (x86)¥Hitachi¥jp1pc¥

PFM - Agent for IISのファイルおよびフォルダ一覧を次の表に示します。

表F‒1　PFM - Agent for IISのファイルおよびフォルダ一覧

フォルダ名

ファイル名

説明

インストール先フォルダ¥agtk¥

−

PFM - Agent for IISのルートフォルダ

readme.txt

README.TXT（日本語）

version.txt

バージョン情報

インストール先フォルダ¥agtk¥agent¥

−

Agent Collectorのルートフォルダ

COSLMMI.DB

JP1/SLM連携設定のデータファイル

COSLMMI.IDX

JP1/SLM連携設定のデータファイルのインデックスファイル

COSLMMI.LCK

JP1/SLM連携設定のデータファイルのロックファイル

jpcagt.ini

Agent Collectorサービス起動情報ファイル

jpcagt.ini.model

Agent Collectorサービス起動情報ファイルのモデルファイル

jpcagtk.exe

Agent Collectorサービス実行プログラム

jpcKCollect.exe

Agent Collectorサービスパフォーマンスデータ収集プログラム

インストール先フォルダ¥agtk¥agent¥log¥

−

Agent Collector内部ログファイル格納フォルダ

インストール先フォルダ¥agtk¥lib¥

−

メッセージカタログ格納フォルダ

インストール先フォルダ¥agtk¥store¥

−

Agent Storeルートフォルダ

*.DB

パフォーマンスデータファイル

*.IDX

パフォーマンスデータファイルのインデックスファイル

*.LCK

パフォーマンスデータファイルのロックファイル

jpcsto.ini

Agent Storeサービス起動情報ファイル

jpcsto.ini.model

Agent Storeサービス起動情報ファイルのモデルファイル

*.DAT

データモデル定義ファイル

インストール先フォルダ¥agtk¥store¥backup¥

−

標準のデータベースバックアップ先フォルダ

インストール先フォルダ¥agtk¥store¥dump¥

−

標準のデータベースエクスポート先フォルダ

インストール先フォルダ¥agtk¥store¥log¥

−

Agent Store内部ログファイル格納フォルダ

インストール先フォルダ¥setup¥

−

セットアップファイル格納フォルダ

jpcagtku.Z

PFM - Agentセットアップ用アーカイブファイル(UNIX)

jpcagtkw.EXE

PFM - Agentセットアップ用アーカイブファイル(Windows)

（凡例）

−：該当しない

付録G　バージョンアップ手順とバージョンアップ時の注意事項

PFM - Agent for IISをバージョンアップするには，PFM - Agent for IISを上書きインストールします。インストールの操作の詳細については，「3.　インストールとセットアップ」を参照してください。

Performance Managementプログラムをバージョンアップする場合の注意事項については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップの章および付録にある，バージョンアップの注意事項について説明している個所を参照してください。

ここでは，PFM - Agent for IISをバージョンアップする場合の注意事項を示します。

バージョンアップする際には，古いバージョンのPFM - Agent for IISをアンインストールしないでください。アンインストールすると，古いバージョンで作成したパフォーマンスデータなども一緒に削除されてしまうため，新しいバージョンで使用できなくなります。

PFM - Agent for IISを上書きインストールすると，次の項目が自動的に更新されます。

Agent StoreサービスのStoreデータベースファイル

iniファイル

バージョンアップでStoreデータベースのデータモデルバージョンが変更される場合，既存のStoreデータベースが自動的にバージョンアップされるため，一時的にStoreデータベースのディスク占有量が2倍になります。バージョンアップインストールする前に，Storeデータベースの格納先のディスクに十分な空き容量があるかどうか確認してください。必要な空き容量は，現在のStoreデータベースの合計サイズを基準に考慮してください。例えば，現在のStoreデータベースの合計サイズが100ギガバイトの場合，バージョンアップインストールに必要なディスクの空き容量は200ギガバイト以上です。Storeデータベースの格納先ディスクを変更している場合は，変更後のディスク容量に対して考慮してください。

09-00以前のPFM - Agentからバージョンアップした場合，格納ファイルの出力形式がバージョンアップ前と同じ形式（WRAP1）で出力されます。

付録H　バージョン互換

PFM - Agentには，製品のバージョンのほかに，データモデルのバージョンがあります。PFM - Agentをバージョンアップしたときに，データモデルもバージョンアップされます。データモデルは，上位互換を保っているため，古いバージョンで定義したレポートの定義やアラームの定義は，新しいバージョンのデータモデルでも使用できます。

PFM - Agent for IISのバージョンの対応を次の表に示します。

表H‒1　PFM - Agent for IISのバージョン対応表

PFM - Agent for IISのバージョン

データモデルのバージョン

アラームテーブルのバージョン

07-00

3.0

6.70

07-10

4.0

7.00

08-10

4.0

8.10

09-00

4.0

09.00

09-50

5.0

09.51

10-00

5.0

09.51

11-00

5.0

09.51

PFM - Agent for IISの場合，PFM - Web Consoleの画面の[アラーム階層]に，使用中のPerformance Managementシステムにはないバージョンのアラームテーブルが表示されることがあります。Performance Managementシステムで使用しているアラームテーブルのバージョンおよびバージョンの互換性をご確認のうえ，使用してください。

バージョン互換については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，付録に記載されているバージョン互換を参照してください。

付録I　動作ログの出力

Performance Managementの動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

例えば，PFMサービスの起動・停止時や，PFM - Managerとの接続状態の変更時に動作ログに出力されます。

動作ログは，PFM - ManagerまたはPFM - Baseが08-10以降の場合に出力できます。

動作ログは，CSV形式で出力されるテキストファイルです。定期的に保存して表計算ソフトで加工することで，分析資料として利用できます。

動作ログは，jpccomm.iniの設定によって出力されるようになります。ここでは，PFM - AgentおよびPFM - Baseが出力する動作ログの出力内容と，動作ログを出力するための設定方法について説明します。

付録I.1　動作ログに出力される事象の種別

動作ログに出力される事象の種別およびPFM - AgentおよびPFM - Baseが動作ログを出力する契機を次の表に示します。事象の種別とは，動作ログに出力される事象を分類するための，動作ログ内での識別子です。

表I‒1　動作ログに出力される事象の種別

事象の種別

説明

PFM - AgentおよびPFM - Baseが出力する契機

StartStop

ソフトウェアの起動と終了を示す事象。

PFMサービスの起動

停止・スタンドアロンモードの開始・終了

ExternalService

JP1製品と外部サービスとの通信結果を示す事象。

異常な通信の発生を示す事象。

PFM - Managerとの接続状態の変更

ManagementAction

プログラムの重要なアクションの実行を示す事象。

ほかの監査カテゴリーを契機にアクションが実行されたことを示す事象。

自動アクションの実行

付録I.2　動作ログの保存形式

ここでは，動作ログのファイル保存形式について説明します。

動作ログは規定のファイル（カレント出力ファイル）に出力され，満杯になった動作ログは別のファイル（シフトファイル）として保存されます。動作ログのファイル切り替えの流れは次のとおりです。

動作ログは，カレント出力ファイル「jpcaudit.log」に順次出力されます。

カレント出力ファイルが満杯になると，その動作ログはシフトファイルとして保存されます。

シフトファイル名は，カレント出力ファイル名の末尾に数値を付加した名称です。シフトファイル名は，カレント出力ファイルが満杯になるたびにそれぞれ「ファイル名末尾の数値+1」へ変更されます。つまり，ファイル末尾の数値が大きいほど，古いログファイルとなります。

例

カレント出力ファイル「jpcaudit.log」が満杯になると，その内容はシフトファイル「jpcaudit1.log」へ保管されます。

カレント出力ファイルが再び満杯になると，そのログは「jpcaudit1.log」へ移され，既存のシフトファイル「jpcaudit1.log」は「jpcaudit2.log」へリネームされます。

なお，ログファイル数が保存面数（jpccomm.iniファイルで指定）を超えると，いちばん古いログファイルから削除されます。

カレント出力ファイルが初期化され，新たな動作ログが書き込まれます。

動作ログの出力要否，出力先および保存面数は，jpccomm.iniファイルで設定します。jpccomm.iniファイルの設定方法については，「付録I.4　動作ログを出力するための設定」を参照してください。

付録I.3　動作ログの出力形式

Performance Managementの動作ログには，監査事象に関する情報が出力されます。動作ログは，ホスト（物理ホスト・論理ホスト）ごとに1ファイル出力されます。動作ログの出力先ホストは次のようになります。

サービスを実行した場合：実行元サービスが動作するホストに出力

コマンドを実行した場合：コマンドを実行したホストに出力

動作ログの出力形式，出力先，出力項目について次に説明します。

(1)　出力形式

CALFHM x.x,出力項目1=値1,出力項目2=値2,…,出力項目n=値n

(2)　出力先

インストール先フォルダ¥auditlog¥

動作ログの出力先は，jpccomm.iniファイルで変更できます。jpccomm.iniファイルの設定方法については，「付録I.4　動作ログを出力するための設定」を参照してください。

(3)　出力項目

出力項目には2つの分類があります。

共通出力項目

動作ログを出力するJP1製品が共通して出力する項目です。

固有出力項目

動作ログを出力するJP1製品が任意に出力する項目です。

(a)　共通出力項目

共通出力項目に出力される値と項目の内容を次の表に示します。なお，この表はPFM - Managerが出力する項目や内容も含みます。

表I‒2　動作ログの共通出力項目

項番

出力項目

値

内容

項目名

出力される属性名

1

共通仕様識別子

−

CALFHM

動作ログフォーマットであることを示す識別子

2

共通仕様リビジョン番号

−

x.x

動作ログを管理するためのリビジョン番号

3

通番

seqnum

通し番号

動作ログレコードの通し番号

4

メッセージID

msgid

KAVExxxxx-x

製品のメッセージID

5

日付・時刻

date

YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD※

動作ログの出力日時およびタイムゾーン

6

発生プログラム名

progid

JP1PFM

事象が発生したプログラムのプログラム名

7

発生コンポーネント名

compid

サービスID

事象が発生したコンポーネント名

8

発生プロセスID

pid

プロセスID

事象が発生したプロセスのプロセスID

9

発生場所

ocp:host

ホスト名

IPアドレス

事象が発生した場所

10

事象の種別

ctgry

StartStop

Authentication

ConfigurationAccess

ExternalService

AnomalyEvent

ManagementAction

動作ログに出力される事象を分類するためのカテゴリー名

11

事象の結果

result

Success（成功）

Failure（失敗）

Occurrence（発生）

事象の結果

12

サブジェクト識別情報

subj:pid

プロセスID

次のどれかの情報

ユーザー操作により動作するプロセスID

事象を発生させたプロセスID

事象を発生させたユーザー名

ユーザーに1：1で対応づけられた識別情報

subj:uid

アカウント識別子（PFMユーザー/JP1ユーザー）

subj:euid

実効ユーザーID（OSユーザー）

（凡例）

−：なし。

注※

Tは日付と時刻の区切りです。

ZDはタイムゾーン指定子です。次のどれかが出力されます。

+hh:mm：UTCからhh:mmだけ進んでいることを示す。

-hh:mm：UTCからhh:mmだけ遅れていることを示す。

Z：UTCと同じであることを示す。

(b)　固有出力項目

固有出力項目に出力される値と項目の内容を次の表に示します。なお，この表はPFM - Managerが出力する項目や内容も含みます。

表I‒3　動作ログの固有出力項目

項番

出力項目

値

内容

項目名

出力される属性名

1

オブジェクト情報

obj

PFM - AgentのサービスID

追加，削除，更新されたユーザー名（PFMユーザー）

操作の対象

obj:table

アラームテーブル名

obj:alarm

アラーム名

2

動作情報

op

Start（起動）

Stop（停止）

Add（追加）

Update（更新）

Delete（削除）

Change Password（パスワード変更）

Activate（有効化）

Inactivate（無効化）

Bind（バインド）

Unbind（アンバインド）

事象を発生させた動作情報

3

権限情報

auth

管理者ユーザー

Management

一般ユーザー

Ordinary

Windows

Administrator

UNIX

SuperUser

操作したユーザーの権限情報

auth:mode

PFM認証モード

pfm

JP1認証モード

jp1

OSユーザー

os

操作したユーザーの認証モード

4

出力元の場所

outp:host

PFM - Managerのホスト名

動作ログの出力元のホスト

5

指示元の場所

subjp:host

ログイン元ホスト名

実行ホスト名（jpctool alarmコマンド実行時だけ）

操作の指示元のホスト

6

自由記述

msg

メッセージ

アラーム発生時，および自動アクションの実行時に出力されるメッセージ

固有出力項目は，出力契機ごとに出力項目の有無や内容が異なります。出力契機ごとに，メッセージIDと固有出力項目の内容を次に説明します。

PFMサービスの起動・停止（StartStop）

出力ホスト：該当するサービスが動作しているホスト

出力コンポーネント：起動・停止を実行する各サービス

項目名

属性名

値

メッセージID

msgid

起動：KAVE03000-I

停止：KAVE03001-I

動作情報

op

起動：Start

停止：Stop

スタンドアロンモードの開始・終了（StartStop）

出力ホスト：PFM - Agentホスト

出力コンポーネント：Agent Collectorサービス，Agent Storeサービス

項目名

属性名

値

メッセージID

msgid

スタンドアロンモードを開始：KAVE03002-I

スタンドアロンモードを終了：KAVE03003-I

注1

固有出力項目は出力されない。

注2

PFM - Agentの各サービスは，起動時にPFM - Managerホストに接続し，ノード情報の登録，最新のアラーム定義情報の取得などを行う。PFM - Managerホストに接続できない場合，稼働情報の収集など一部の機能だけが有効な状態（スタンドアロンモード）で起動する。その際，スタンドアロンモードで起動することを示すため，KAVE03002-Iが出力される。その後，一定期間ごとにPFM - Managerへの再接続を試み，ノード情報の登録，定義情報の取得などに成功すると，スタンドアロンモードから回復し，KAVE03003-Iが出力される。この動作ログによって，KAVE03002-IとKAVE03003-Iが出力されている間は，PFM - Agentが不完全な状態で起動していることを知ることができる。

PFM - Managerとの接続状態の変更（ExternalService）

出力ホスト：PFM - Agentホスト

出力コンポーネント：Agent Collectorサービス，Agent Storeサービス

項目名

属性名

値

メッセージID

msgid

PFM - Managerへのイベントの送信に失敗（キューイングを開始）：KAVE03300-I

PFM - Managerへのイベントの再送が完了：KAVE03301-I

注1

固有出力項目は出力されない。

注2

Agent Storeサービスは，PFM - Managerへのイベント送信に失敗すると，イベントのキューイングを開始し，以降はイベントごとに最大3件がキューにためられる。KAVE03300-Iは，イベント送信に失敗し，キューイングを開始した時点で出力される。PFM - Managerとの接続が回復したあと，キューイングされたイベントの送信が完了した時点で，KAVE03301-Iが出力される。この動作ログによって，KAVE03300-IとKAVE03301-Iが出力されている間は，PFM - Managerへのイベント送信がリアルタイムでできていなかった期間と知ることができる。

注3

Agent Collectorサービスは，通常，Agent Storeサービスを経由してPFM - Managerにイベントを送信する。何らかの理由でAgent Storeサービスが停止している場合だけ，直接PFM - Managerにイベントを送信するが，失敗した場合にKAVE03300-Iが出力される。この場合，キューイングを開始しないため，KAVE03301-Iは出力されない。この動作ログによって，PFM - Managerに送信されなかったイベントがあることを知ることができる。

自動アクションの実行（ManagementAction）

出力ホスト：アクションを実行したホスト

出力コンポーネント：Action Handlerサービス

項目名

属性名

値

メッセージID

msgid

コマンド実行プロセス生成に成功：KAVE03500-I

コマンド実行プロセス生成に失敗：KAVE03501-W

E-mail送信に成功：KAVE03502-I

E-mail送信に失敗：KAVE03503-W

自由記述

msg

コマンド実行：cmd=実行したコマンドライン

E-mail送信：mailto=送信先メールアドレス

注

コマンド実行プロセスの生成に成功した時点でKAVE03500-Iが出力される。その後，コマンドが実行できたかどうかのログ，および実行結果のログは，動作ログには出力されない。

(4)　出力例

動作ログの出力例を次に示します。

CALFHM 1.0, seqnum=1, msgid=KAVE03000-I, date=2007-01-18T22:46:49.682+09:00,
progid=JP1PFM, compid=KA1host01, pid=2076,
ocp:host=host01, ctgry=StartStop, result=Occurrence,
subj:pid=2076,op=Start

付録I.4　動作ログを出力するための設定

動作ログを出力するための設定は，jpccomm.iniファイルで定義します。設定しない場合，動作ログは出力されません。動作ログを出力するための設定内容とその手順について次に示します。

(1)　設定手順

動作ログを出力するための設定手順を次に示します。

ホスト上の全PFMサービスを停止させる。

テキストエディターなどで，jpccomm.iniファイルを編集する。

jpccomm.iniファイルを保存して閉じる。

(2)　jpccomm.iniファイルの詳細

jpccomm.iniファイルの詳細について説明します。

(a)　格納先フォルダ

インストール先フォルダ

(b)　形式

jpccomm.iniファイルには，次の内容を定義します。

動作ログの出力の有無

動作ログの出力先

動作ログの保存面数

動作ログのファイルサイズ

指定形式は次のとおりです。

"項目名"=値

設定項目を次の表に示します。

表I‒4　jpccomm.iniファイルで設定する項目および初期値

項番

項目

説明

1

[Action Log Section]

セクション名です。変更はできません。

2

Action Log Mode

動作ログを出力するかどうかを指定します。この項目の設定は省略できません。

初期値

0（出力しない）

指定できる値

0（出力しない），1（出力する）

これ以外の値を指定すると，エラーメッセージが出力され，動作ログは出力されません。

3

Action Log Dir

動作ログの出力先を指定します。

論理ホスト環境の場合は共有ディスク上のディレクトリを指定します。共有ディスク上にないディレクトリを指定した場合，論理ホストを構成する各物理ホストへ動作ログが出力されます。

なお，制限長を超えるパスを設定した場合や，ディレクトリへのアクセスが失敗した場合は，共通ログにエラーメッセージが出力され，動作ログは出力されません。

初期値

省略

省略した場合に適用される値（デフォルト値）

・Windowsの場合

　インストール先フォルダ¥auditlog¥

・Windowsの場合（論理ホスト運用の場合）

　環境ディレクトリ※¥jp1pc¥auditlog¥

・Unixの場合

　/opt/jp1pc/auditlog/

・Unixの場合（論理ホスト運用の場合）

　環境ディレクトリ※/jp1pc/auditlog/

注※

環境ディレクトリは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリです。

指定できる範囲

1〜185バイトの文字列

4

Action Log Num

ログファイルの総数の上限（保存面数）を指定します。カレント出力ファイルとシフトファイルの合計を指定してください。

初期値

省略

省略した場合に適用される値（デフォルト値）

5

指定できる範囲

2〜10の整数

数値以外の文字列を指定した場合，エラーメッセージが出力され，デフォルト値である5が設定されます。

範囲外の数値を指定した場合，エラーメッセージを出力し，指定値に最も近い2〜10の整数値が設定されます。

5

Action Log Size

ログファイルのサイズをキロバイト単位で指定します。

初期値

省略

省略した場合に適用される値（デフォルト値）

2048

指定できる範囲

512〜2096128の整数

数値以外の文字列を指定した場合，エラーメッセージが出力され，デフォルト値である2048が設定されます。

範囲外の数値を指定した場合，エラーメッセージが出力され，指定値に最も近い512〜2096128の整数値が設定されます。

付録J　JP1/SLMとの連携

PFM - Agent for IISは，JP1/SLMと連携することによって，監視を強化できます。

PFM - Agent for IISは，JP1/SLM上での監視を実現するために，JP1/SLM用のデフォルト監視項目をPFM - Managerに提供します。

複数インスタンスレコードの場合，キーに指定した値と一致したレコードを収集します。収集対象とするキーについては，各レコードの収集結果を確認してください。

表J‒1　PFM - Agent for IISがPFM - Managerに提供するデフォルト監視項目

JP1/SLMでの表示名

説明

レコード

（レコードID）

キー

（PFM - Manager名）

フィールド名

IIS - Cache Hits %

インターネットサービスのキャッシュで見つかったクエリの割合。

IIS WorkingSet（PI_WS）

−

IIS_CACHE_HITS_PER

WSC - Cache Hits %

ＷＷＷサービスのキャッシュ参照が成功した比率。

WWW Service Cache（PI_WSC）

−

WSC_CACHE_HITS_PER

Web - Bytes Total/sec

Webサービスが送受信した総バイト数。

Application Layer Overview（PI_TRAL）

−

BYTES_TOTAL_SEC_WEB

SMTP - Bytes Total/sec

SMTPサーバが送受信した総バイト数。

Application Layer Overview（PI_TRAL）

−

TOTAL_SEC_SMTP

FTP - Bytes Total/sec

FTPサービスが送受信した総バイト数。

Application Layer Overview（PI_TRAL）

−

BYTES_TOTAL_SEC_FTP

ASP - Reqs/sec

ASPの1秒当たりのリクエスト数。

Active Server Pages Throughput（PI_ASPT）

−

ASP_REQUESTS_SEC

ASP - Reqs Queued

ASPの待機中のリクエスト数。

Active Server Pages Throughput（PI_ASPT）

−

ASP_REQUESTS_QUEUED

ASP.NET - Reqs/sec

ASP.NETの1秒当たりのリクエスト数。

ASP.NET Throughput（PI_APNT）

Instance

(INSTANCE)

ASP_REQUESTS_SEC

ASP.NET - Reqs Queued

ASP.NETの待機中のリクエスト数。

ASP.NET Throughput（PI_APNT）

Instance

(INSTANCE)

ASP_REQUESTS_QUEUED

（凡例）

−：なし

デフォルト監視項目をPFM - Managerに提供するためには，セットアップファイルをコピーして，セットアップコマンドを実行する必要があります。詳細は，「3.4.2　PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleへのPFM - Agent for IISの登録」を参照してください。

付録K　各バージョンの変更内容

各バージョンのマニュアルの変更内容を示します。

付録K.1　11-00の変更内容

次のOSをサポートするOSから削除した。

PFM - ManagerおよびPFM - Web Console

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008（R2以外）

AIX 6 (32bit)

AIX 7 (32bit)

HP-UX 11i V3 (IPF)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (x86)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (AMD/Intel 64)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (x86)

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6 (32-bit x86)

Solaris 10

PFM - Base

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008（R2以外）

PFM - Agent for IIS

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008（R2以外）

次のOSをサポートした。

PFM - ManagerおよびPFM - Web Console

CentOS 6.1 (x64)以降

CentOS 7.1以降

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 7.1以降

Oracle Linux(R) Operating System 6.1 (x64)以降

Oracle Linux(R) Operating System 7.1以降

SUSE Linux(R) Enterprise Server 12

次のプロパティを追加した。

Agent Storeサービスのプロパティ

Multiple Manager Configuration

Agent Collectorサービスのプロパティ

Multiple Manager Configuration

Over 10 Sec Collection Time

Realtime Report Data Collection Mode

製品の名称を，JP1/ITSLMからJP1/SLMに変更した。

ネットワーク管理製品（NNM）との連携を廃止した。

ODBC準拠のアプリケーションプログラムを廃止した。

付録K.2　10-00の変更内容

次のデフォルト監視項目をPFM - Managerに提供することで，JP1/ITSLMと連携できるようにした。

IIS_CACHE_HITS_PER

WSC_CACHE_HITS_PER

BYTES_TOTAL_SEC_WEB

TOTAL_SEC_SMTP

BYTES_TOTAL_SEC_FTP

ASP_REQUESTS_SEC

ASP_REQUESTS_QUEUED

次のメッセージを追加した。

KAVF27400-I，KAVF27401-E，KAVF27402-I，KAVF27403-E

Windows Server 2012に対応をした。

Windows Server 2012 R2に対応をした。

付録K.3　09-50の変更内容

Windows Server 2008 R2 SP1に対応した。

レコード情報の精度向上対応をした。

ASP.NET 1.1〜4.0のパフォーマンス情報を収集する機能を追加した。

ＷＷＷサービスキャッシュのパフォーマンス情報を収集する機能を追加した。

付録K.4　09-00-03の変更内容

PI_ASPTのレコード情報を収集する際に，メッセージKAVF27401-Eが誤って出力される場合があり，これに対応した。

付録K.5　09-00-02の変更内容

レコード情報の精度向上対応，および，メモリリーク対応をした。

付録K.6　09-00-01の変更内容

Windows Server 2008 R2 対応をした。

FTP7.5 for IIS7.5対応をした。

PI_PAレコードの% Processor Timeフィールドについて，すべてのインスタンス情報を表示するように変更した。

付録K.7　09-00の変更内容

処理性能測定ログのiis.datを廃止した。

PFM - Agent for IISの適用OSを次のように変更した。

プログラム名

変更内容

PFM - Agent for IIS

Windows Server 2008を追加した。

「ソリューションセット」の名称を「監視テンプレート」に変更した。

JP1/IMとの連携機能を強化した。これに伴い，Agent Collectorサービスのプロパティ一覧に次のフォルダを追加した。また，次のプロパティを追加した。

JP1 Event Configurations

サービス名

フォルダ名

プロパティ

Agent Collector

JP1 Event Configurations

各サービス

JP1 Event Send Host

Monitoring Console Host

Monitoring Console Port

JP1 Event Configurations

Alarm

JP1 Event Mode

08-51以前のコマンドと互換性を持つ新形式のコマンドが追加されたことに伴い，09-00以降のコマンドを次のように表記した。

09-00以降のコマンド（08-51以前のコマンド）

アラームの監視テンプレートのバージョンを8.10から09.00に変更した。

付録L　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

付録L.1　関連マニュアル

関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

JP1/Performance Management関連

JP1 Version 11 パフォーマンス管理 基本ガイド（稼働性能管理編）（3021-3-A36）

JP1 Version 11 JP1/Performance Management 設計・構築ガイド（3021-3-A37）

JP1 Version 11 JP1/Performance Management 運用ガイド（3021-3-A38）

JP1 Version 11 JP1/Performance Management リファレンス（3021-3-A39）

JP1関連

JP1 Version 10 JP1/NETM/DM 運用ガイド1(Windows(R)用)（3021-3-177）

JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド（3020-3-L01）

付録L.2　このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，日立製品およびその他の製品の名称を省略して表記しています。製品の正式名称と，このマニュアルでの表記を次に示します。

このマニュアルでの表記

正式名称

AIX

AIX V6.1

AIX V7.1

HP-UX

HP-UX 11i V3 (IPF)

IPF

Itanium(R) Processor Family

JP1/IM

JP1/IM - Manager

JP1/Integrated Management - Manager

JP1/IM - View

JP1/Integrated Management - View

JP1/NETM/DM

JP1/NETM/DM Client

JP1/NETM/DM Manager

JP1/NETM/DM SubManager

JP1/SLM

JP1/SLM - Manager

JP1/Service Level Management - Manager

JP1/SLM - UR

JP1/Service Level Management -

User Response

Linux

CentOS

CentOS 6 (x64)

CentOS 6.1 (x64)以降

CentOS 7

CentOS 7.1以降

Linux 6 (x64)

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6.1 (64-bit x86_64)以降

Linux 7

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 7.1以降

Oracle Linux

Oracle Linux 6 (x64)

Oracle Linux(R) Operating System 6.1 (x64)以降

Oracle Linux 7

Oracle Linux(R) Operating System 7.1以降

SUSE Linux

SUSE Linux 12

SUSE Linux(R) Enterprise Server 12

NNM

HP NNM

HP Network Node Manager Software バージョン6以前

HP Network Node Manager Starter Edition Software バージョン7.5以前

JP1/Cm2/NNM

JP1/Cm2/Network Node Manager バージョン7以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition 250 バージョン8以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition Enterprise バージョン8以前

Performance Management

JP1/Performance Management

PFM - Agent

PFM - Agent for JP1/AJS

PFM - Agent for JP1/AJS3

JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS3

PFM - Agent for Cosminexus

JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Server

PFM - Agent for DB2

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM DB2

PFM - Agent for Domino

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Domino

PFM - Agent for Enterprise Applications

JP1/Performance Management - Agent Option for Enterprise Applications

PFM - Agent for Exchange Server

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Server

PFM - Agent for HiRDB

JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB

PFM - Agent for WebSphere MQ

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere MQ

PFM - Agent for IIS

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Server

PFM - Agent for Microsoft SQL Server

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server

PFM - Agent for OpenTP1

JP1/Performance Management - Agent Option for OpenTP1

PFM - Agent for Oracle

JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle

PFM - Agent for Platform

PFM - Agent for Platform（UNIX）

JP1/Performance Management - Agent Option for Platform（UNIX用）

PFM - Agent for Platform（Windows）

JP1/Performance Management - Agent Option for Platform（Windows用）

PFM - Agent for Service Response

JP1/Performance Management - Agent Option for Service Response

PFM - Agent for WebLogic Server

JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle(R) WebLogic Server

PFM - Agent for WebSphere Application Server

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere Application Server

PFM - Base

JP1/Performance Management - Base

PFM - Manager

JP1/Performance Management - Manager

PFM - RM

PFM - RM for Microsoft SQL Server

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Microsoft(R) SQL Server

PFM - RM for Oracle

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Oracle

PFM - RM for Platform

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform

PFM - Web Console

JP1/Performance Management - Web Console

Solaris

Solaris 10

Solaris 10 (SPARC)

Solaris 11 (SPARC)

Solaris 11 (SPARC)

PFM - Manager，PFM - Agent，PFM - Base，PFM - Web Console，およびPFM - RMを総称して，Performance Managementと表記することがあります。

HP-UX，Solaris，AIX，およびLinuxを総称して，UNIXと表記することがあります。

付録L.3　このマニュアルで使用する英略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

このマニュアルでの表記

正式名称

CPU

Central Processing Unit

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

FQDN

Fully Qualified Domain Name

HA

High Availability

HTML

Hyper Text Markup Language

HTTP

Hyper Text Transfer Protocol

IP

Internet Protocol

LAN

Local Area Network

NAT

Network Address Translation

ODBC

Open Database Connectivity

OS

Operating System

SCSI

Small Computer System Interface

SNMP

Simple Network Management Protocol

SSL

Secure Socket Layer

TCP

Transmission Control Protocol

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

UAC

User Account Control

Web

World Wide Web

付録L.4　このマニュアルでのプロダクト名，サービスID，およびサービスキーの表記

Performance Management 09-00以降では，プロダクト名表示機能を有効にすることで，サービスIDおよびサービスキーをプロダクト名で表示できます。

識別子

プロダクト名表示機能

無効

有効

サービスID

KS1ホスト名

ホスト名<IIS>(Store)

KA1ホスト名

ホスト名<IIS>

サービスキー

agtk

IIS

このマニュアルでは，プロダクト名表示機能を有効としたときの形式で表記しています。

なお，プロダクト名表示機能を有効にできるのは，次の条件を同時に満たす場合です。

PFM - Agentの同一装置内の前提プログラム（PFM - ManagerまたはPFM - Base）のバージョンが09-00以降

PFM - Web Consoleおよび接続先のPFM - Managerのバージョンが09-00以降

付録L.5　Performance Managementインストール先フォルダの表記

このマニュアルでは，Windows版Performance Managementのインストール先フォルダを，インストール先フォルダと表記しています。

PFM - Web Console以外のPerformance Managementのプログラムのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files(x86)¥Hitachi¥jp1pc¥

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files(x86)¥Hitachi¥jp1pcWebCon¥

UNIX版Performance Managementのデフォルトのインストール先ディレクトリは，次のとおりです。

PFM - Web Console以外のPerformance Managementのプログラムのインストール先ディレクトリ

/opt/jp1pc/

PFM - Web Consoleのインストール先ディレクトリ

/opt/jp1pcwebcon/

付録L.6　KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

付録M　用語解説

（英字）

Action Handler

PFM - ManagerまたはPFM - Baseのサービスの1つです。アクションを実行するサービスのことです。

Agent Collector

PFM - Agentのサービスの1つです。パフォーマンスデータを収集したり，アラームに設定されたしきい値で，パフォーマンスデータを評価したりするサービスのことです。

Agent Store

PFM - Agentのサービスの1つです。パフォーマンスデータを格納するサービスのことです。Agent Storeサービスは，パフォーマンスデータの記録のためにデータベースを使用します。各PFM - Agentに対応して，各Agent Storeサービスがあります。

Correlator

PFM - Managerのサービスの1つです。サービス間のイベント配信を制御するサービスのことです。アラームの状態を評価して，しきい値を超過するとアラームイベントおよびエージェントイベントを，Trap GeneratorサービスおよびPFM - Web Consoleに送信します。

JP1/SLM

業務システムをサービス利用者が体感している性能などの視点で監視し，サービスレベルの維持を支援する製品です。

JP1/SLMと連携することで，稼働状況の監視を強化できます。

Master Manager

PFM - Managerのサービスの1つです。PFM - Managerのメインサービスのことです。

Master Store

PFM - Managerのサービスの1つです。各PFM - Agentから発行されたアラームイベントを管理するサービスのことです。Master Storeサービスはイベントデータの保持のためにデータベースを使用します。

Name Server

PFM - Managerのサービスの1つです。システム内のサービス構成情報を管理するサービスのことです。

ODBCキーフィールド

PFM - ManagerまたはPFM - Baseで，Storeデータベースに格納されているレコードのデータを利用する場合に必要な主キーです。ODBCキーフィールドには，各レコード共通のものと各レコード固有のものとがあります。

PDレコードタイプ

→「Product Detailレコードタイプ」を参照してください。

Performance Management

システムのパフォーマンスに関する問題を監視および分析するために必要なソフトウェア群の総称です。Performance Managementは，次の4つのプログラムプロダクトで構成されます。

PFM - Manager

PFM - Web Console

PFM - Base

PFM - Agent

PFM - Agent

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの1つです。PFM - Agentは，システム監視機能に相当し，監視対象となるアプリケーション，データベース，OSによって，各種のPFM - Agentがあります。PFM - Agentには，次の機能があります。

監視対象のパフォーマンスの監視

監視対象のデータの収集および記録

PFM - Base

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの1つです。Performance Managementの稼働監視をするための基盤機能を提供します。PFM - Agentを動作させるための前提製品です。

各種コマンドなどの管理ツール

Performance Managementと他システムとの連携に必要となる共通機能

PFM - Manager

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの1つです。PFM - Managerは，マネージャー機能に相当し，次の機能があります。

Performance Managementのプログラムプロダクトの管理

イベントの管理

PFM - Manager名

PFM - Managerで，SQLを使用してStoreデータベースに格納されているフィールドのデータを利用する場合，SQL文で記述するフィールド名のことです。

PFM - View名

PFM - Web ConsoleのGUIで表示されるフィールド名のことです。

PFM - Web Console

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの1つです。ブラウザでPerformance Managementシステムを一元的に監視するためWebアプリケーションサーバの機能を提供します。PFM - Web Consoleには，次の機能があります。

GUIの表示

統合監視および管理機能

レポートの定義およびアラームの定義

PIレコードタイプ

→「Product Intervalレコードタイプ」を参照してください。

PLレコードタイプ

→「Product Logレコードタイプ」を参照してください。

Product Detailレコードタイプ

現在起動しているプロセスの詳細情報など，ある時点でのシステムの状態を示すパフォーマンスデータが格納されるレコードタイプのことです。PDレコードタイプは，次のような，ある時点でのシステムの状態を知りたい場合に使用します。

システムの稼働状況

現在使用しているファイルシステム容量

Product Intervalレコードタイプ

1分ごとのプロセス数など，ある一定の時間（インターバル）ごとのパフォーマンスデータが格納されるレコードタイプのことです。PIレコードタイプは，次のような，時間の経過に伴うシステムの状態の変化や傾向を分析したい場合に使用します。

一定時間内に発生したシステムコール数の推移

使用しているファイルシステム容量の推移

Product Logレコードタイプ

UNIX上で実行されているアプリケーションまたはデータベースのログ情報が格納されるレコードタイプのことです。

Storeデータベース

Agent Collectorサービスが収集したパフォーマンスデータが格納されるデータベースのことです。

Trap Generator

PFM - Managerのサービスの1つです。SNMPトラップを発行するサービスのことです。

（ア行）

アクション

監視するデータがしきい値に達した場合に，Performance Managementによって自動的に実行される動作のことです。次の動作があります。

Eメールの送信

コマンドの実行

SNMPトラップの発行

JP1イベントの発行

アラーム

監視するデータがしきい値に達した場合のアクションやイベントメッセージを定義した情報のことです。

アラームテーブル

次の情報を定義した1つ以上のアラームをまとめたテーブルです。

監視するオブジェクト（Process，TCP，WebServiceなど）

監視する情報（CPU使用率，1秒ごとの受信バイト数など）

監視する条件（しきい値）

インスタンス

このマニュアルでは，インスタンスという用語を次のように使用しています。

レコードの記録形式を示す場合

1行で記録されるレコードを「単数インスタンスレコード」，複数行で記録されるレコードを「複数インスタンスレコード」，レコード中の各行を「インスタンス」と呼びます。

PFM - Agentの起動方式を示す場合

同一ホスト上の監視対象を1つのエージェントで監視する方式のエージェントを「シングルインスタンスエージェント」と呼びます。これに対して監視対象がマルチインスタンスをサポートする場合，監視対象のインスタンスごとにエージェントで監視する方式のエージェントを「マルチインスタンスエージェント」と呼びます。マルチインスタンスエージェントの各エージェントを「インスタンス」と呼びます。

エージェント

パフォーマンスデータを収集するPFM - Agentのサービスのことです。

（カ行）

監視テンプレート

PFM - Agentに用意されている，定義済みのアラームとレポートのことです。監視テンプレートを使用することで，複雑な定義をしなくてもPFM - Agentの運用状況を監視する準備が容易にできるようになります。

管理ツール

サービスの状態の確認やパフォーマンスデータを操作するために使用する各種のコマンドまたはGUI上の機能のことです。次のことができます。

サービスの構成および状態の表示

パフォーマンスデータの退避および回復

パフォーマンスデータのテキストファイルへのエクスポート

パフォーマンスデータの消去

（サ行）

サービスID

Performance Managementプログラムのサービスに付加された，一意のIDのことです。コマンドを使用してPerformance Managementのシステム構成を確認する場合，または個々のエージェントのパフォーマンスデータをバックアップする場合などは，Performance ManagementプログラムのサービスIDを指定してコマンドを実行します。サービスIDは，次の4つから構成されます。

プロダクトID

機能ID

インスタンス番号

デバイスID

収集データ追加ユーティリティ

ユーザーレコードに格納されるパフォーマンスデータを設定するための機能のことです。収集データ追加ユーティリティは，Windowsの［スタート］メニューから実行します。

スタンドアロンモード

PFM - Agent単独で起動している状態のことです。PFM - ManagerのMaster ManagerサービスおよびName Serverサービスが，障害などのため起動できない状態でも，PFM - Agentだけを起動して，パフォーマンスデータを収集できます。

ステータス管理機能

PFM - ManagerおよびPFM - Agent上で動作するすべてのサービスの状態を管理する機能です。ステータス管理機能を用いると，システム管理者は各ホストでのサービスの起動や停止などの状態を正しく把握できるため，障害復旧のための適切な対処を迅速に行うことができます。

（タ行）

単数インスタンスレコード

1行で記録されるレコードです。このレコードは，固有のODBCキーフィールドを持ちません。

→「インスタンス」を参照してください。

データベースID

PFM - Agentの各レコードに付けられた，レコードが格納されるデータベースを示すIDです。データベースIDは，そのデータベースに格納されるレコードの種類を示しています。データベースIDを次に示します。

PI：PIレコードタイプのレコードのデータベースであることを示します。

PD：PDレコードタイプのレコードのデータベースであることを示します。

データモデル

各PFM - Agentが持つレコードおよびフィールドの総称のことです。データモデルは，バージョンで管理されています。

ドリルダウンレポート

レポートまたはレポートのフィールドに関連づけられたレポートです。あるレポートの詳細情報や関連情報を表示したい場合に使用します。

（ハ行）

バインド

アラームをエージェントと関連づけることです。バインドすると，エージェントによって収集されているパフォーマンスデータが，アラームで定義したしきい値に達した場合，ユーザーに通知できるようになります。

パフォーマンスデータ

監視対象システムから収集したリソースの稼働状況データのことです。

フィールド

レコードに含まれる個々の稼働情報です。Performance Managementでの監視項目に該当します。例えば，System Overview(PI)レコードの場合は，CPU %やPage Faults/secなどがフィールドに相当します。

複数インスタンスレコード

複数行で記録されるレコードです。このレコードは，固有のODBCキーフィールドを持っています。

→「インスタンス」を参照してください。

物理ホスト

クラスタシステムを構成する各サーバに固有な環境のことです。物理ホストの環境は，フェールオーバー時にもほかのサーバに引き継がれません。

プロダクトID

該当するPerformance Managementプログラムのサービスが，Performance Managementのどのプログラムプロダクトのものかを示す1バイトの識別子のことです。サービスIDの一部です。

（ヤ行）

ユーザーレコード

デフォルトでは用意されていないパフォーマンスデータを収集し，特定のレコードに格納するように，ユーザーが設定したレコードです。ユーザーレコードを設定すると，収集したパフォーマンスデータをPFM - Web Consoleから監視できます。ユーザーレコードには，次の種類があります。

Application Summary（PD_APP）

Generic Data Detail（PD_GEND）レコード

Generic Data Interval（PI_GENI）レコード

Event Log（PD_ELOG）レコード

User Data Detail（PD_UPD）

User Data Detail - Extended（PD_UPDB）

User Data Interval（PI_UPI）

User Data Interval - Extended（PI_UPIB）

Workgroup Summary（PI_WGRP）レコード

（ラ行）

ライフタイム

各レコードに収集されるパフォーマンスデータの一貫性が保証される期間のことです。

リアルタイムレポート

監視対象の現在の状況を示すレポートです。

履歴レポート

監視対象の最近から現在までの状況を示すレポートです。

レコード

目的ごとに分類された稼働情報の集まりです。例えば，SystemOverview(PI)レコードは，CPU使用率や物理メモリー領域の未使用サイズなど，システムの概要を把握するための稼働情報の集まりです。監視エージェントは，レコードの単位で稼働情報を収集します。収集できるレコードは，エージェントプログラムによって異なります。

レポート

PFM - Agentが収集したパフォーマンスデータをグラフィカルに表示する際の情報を定義したものです。主に，次の情報を定義します。

レポートに表示させるレコード

パフォーマンスデータの表示項目

パフォーマンスデータの表示形式（表，グラフなど）

（ワ行）

ワークグループ

PFM - Agent for Platformが実行されているプロセスを監視するまとまりの単位のことです。ワークグループは，次の単位で指定できます。

Windowsユーザー

Windowsグループ

プロセスによって実行されているプログラム

索引

A

Action Handler[1]

Active Server Pages Throughput（PI_ASPT）レコード[1]

Agent Collector[1]

Agent Collectorサービスのプロパティ一覧[1]

Agent Store[1]

Agent Storeサービスのプロパティ一覧[1]

APNT Condition(5.0)レポート[1]

APNT Condition Detail(5.0)レポート[1]

APNT Condition Summary(5.0)レポート[1]

APNT Errors/secアラーム[1]

APNT Reqs Queuedアラーム[1]

APNT Reqs Rejectedアラーム[1]

APNT Reqs Trend(5.0)レポート[1]

APNT Trans Trend(5.0)レポート[1]

Application Layer Overview（PI_TRAL）レコード[1]

ASP Condition Detailレポート[1]

ASP Condition Summaryレポート[1]

ASP Conditionレポート[1]

ASP Errors/secアラーム[1]

ASP Reqs Queuedアラーム[1]

ASP Reqs Rejectedアラーム[1]

ASP Reqs Trendレポート[1]

ASP Trans Trendレポート[1]

B

Bandwidth Throttling Trendレポート[1]

C

Cache Summaryレポート[1]

Cache Trendレポート[1]、[2]

Correlator[1]

D

DataLink Layer Overview（PD_TRDL）レコード[1]

Data Link Statusレポート[1]

F

File System Cache（PI）レコード[1]

FTP Bytes Trendレポート[1]、[2]

FTP Bytesレポート[1]

FTP Conns Trendレポート[1]、[2]

FTP Connsレポート[1]

FTP Files Trendレポート[1]、[2]

FTP Filesレポート[1]

FTP User Overview（PI_ANAF）レコード[1]

FTP Users Detailレポート[1]

FTP Users Trendレポート[1]

H

HAクラスタシステム[1]

HTTP Not-Found Errors Trendレポート[1]

I

IIS7.5環境のレコード収集可否表[1]

IIS8.0環境のレコード収集可否表[1]

IIS8.5環境のレコード収集可否表[1]

IIS Bandwidth Throttling（PI_BT）レコード[1]

IIS File Transfer（PI_FLTR）レコード[1]

IIS Thread Count（PI_TCNT）レコード[1]

IIS Thread Details（PD）レコード[1]

IIS WorkingSet（PI_WS）レコード[1]

Internet Statusレポート[1]

Internet Trendレポート[1]、[2]

IPアドレスの設定[1]

J

JP1/SLM[1]

JP1/SLMとの連携[1]

jpcconf db defineコマンド[1]

jpchostsファイル[1]

jpcrasコマンド[1]、[2]

jpcsto.iniの設定項目[1]

jpcsto.iniファイルの編集手順[1]

L

Logical Disk Detailレポート[1]

Logical Disk Overview（PI_LGDP）レコード[1]

Logical Disk Queueアラーム[1]

Logical Disk Summaryレポート[1]

Logical Disk Trendレポート[1]、[2]

Logical Diskレポート[1]

M

Master Manager[1]

Master Store[1]

Mem Available Bytesアラーム[1]

Memory(5.0)レポート[1]

Memory Cache Summary(5.0)レポート[1]

Memory Cache Trend(5.0)レポート[1]、[2]

Memory Summary(5.0)レポート[1]

Memory Trend(5.0)レポート[1]、[2]

Memory Usage Status(5.0)レポート[1]

Monitoring Connection（PI_CONN）レコード[1]

N

Name Serve[1]

Network Layer Overview（PI_TRNL）レコード[1]

Network Trendレポート[1]

Not Found Errors（PI_NFE）レコード[1]

O

ODBCキーフィールド[1]

ODBCキーフィールド一覧[1]

P

Pages Reads/secアラーム[1]

PD[1]

PD_TRDL[1]

PDレコードタイプ[1]、[2]

Performance Management[1]

Performance Managementシステムの障害回復[1]

Performance Managementの障害検知[1]

Performance Managementプログラム[1]

PFM - Agent[1]

PFM - Agent for IISのアンインストールとアンセットアップの流れ[1]

PFM - Agent for IISのアンセットアップ[1]

PFM - Agent for IISのインストール手順[1]

PFM - Agent for IISのシステム構成の変更[1]

PFM - Agent for IISの接続先PFM - Managerの設定[1]

PFM - Agent for IISのセットアップファイル[1]

PFM - Agent for IISの特長[1]

PFM - Agent for IISのプロパティ[1]

PFM - Agent for IISの論理ホスト環境をセットアップする[1]

PFM - Agent for IISを登録する[1]

PFM - Base[1]

PFM - Manager[1]

PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleへのPFM - Agent for IISの登録[1]

PFM - Managerが停止した場合の影響[1]

PFM - Manager名[1]

PFM - View名[1]

PFM - Web Console[1]

Physical Disk Detailレポート[1]

Physical Disk Overview（PI_PYDP）レコード[1]

Physical Disk Queueアラーム[1]

Physical Disk Summaryレポート[1]

Physical Disk Trendレポート[1]、[2]

Physical Diskレポート[1]

PI[1]

PI_ANAF[1]

PI_ANAW[1]

PI_APNT[1]、[2]、[3]

PI_ASPT[1]、[2]、[3]

PI_BT[1]

PI_CONN[1]

PI_FLTR[1]

PI_LGDP[1]

PI_NFE[1]

PI_PA[1]

PI_PYDP[1]

PI_TCNT[1]

PI_TCPC[1]

PI_TRAL[1]、[2]、[3]、[4]

PI_TRNL[1]

PI_TRTL[1]

PI_WS[1]、[2]

PI_WSC[1]、[2]

PIレコードタイプ[1]、[2]

PLレコードタイプ[1]

Process Info Inetinfo Trendレポート[1]

Processor Activity（PI_PA）レコード[1]

Processor Detailレポート[1]

Processor Summaryレポート[1]

Processor Trendレポート[1]

Processorレポート[1]

Product Detailレコードタイプ[1]

Product Intervalレコードタイプ[1]

Product Logレコードタイプ[1]

S

SMTP Bytes Trendレポート[1]、[2]

SMTP Messages Trendレポート[1]、[2]

Storeデータベース[1]、[2]

Storeデータベースに格納されているデータをエクスポートすると出力されるフィールド[1]

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド[1]

Storeバージョン2.0のセットアップ[1]

Storeバージョン2.0への移行[1]

T

TCP Connection Overview（PI_TCPC）レコード[1]

TCP Conns Trendレポート[1]

TCP Trendレポート[1]

Thread Count Statusレポート[1]

Thread Count Trendレポート[1]

Thread Info Statusレポート[1]

Transport Layer Overview（PI_TRTL）レコード[1]

Trap Generator[1]

W

Web Bytes Trendレポート[1]、[2]

Web Bytesレポート[1]

Web Conns Trendレポート[1]、[2]

Web Connsレポート[1]

Web Files Trendレポート[1]、[2]

Web Filesレポート[1]

Web User Overview（PI_ANAW）レコード[1]

Web Users Detailレポート[1]

Web Users Trendレポート[1]、[2]

Webブラウザでマニュアルを参照するための設定[1]

Windowsイベントログの一覧[1]

WWW Cache Status(5.0)レポート[1]

WWW Cache Trend(5.0)レポート[1]、[2]

あ

アクション[1]、[2]

アラーム[1]、[2]

アラーム一覧[1]

アラームテーブル[1]、[2]

アラームの記載形式[1]

アンインストール[1]

アンインストール手順[1]

アンインストールとアンセットアップ[1]

アンインストール前の注意事項[1]

い

インスタンス[1]

インストール[1]、[2]

インストールから運用開始までの流れ[1]、[2]

インストールとセットアップ[1]、[2]

インストールとセットアップの流れ[1]

インストールに必要なOSユーザー権限[1]

インストールの前に確認すること[1]

インストール前の注意事項[1]

え

エイリアス名[1]

エージェント[1]

か

各バージョンの変更内容[1]

稼働状況監視の例[1]

稼働状況ログ[1]

監視対象プログラム[1]

監視テンプレート[1]、[2]、[3]

監視テンプレートについて[1]

管理ツール[1]

き

起動・停止の確認[1]

共通メッセージログ[1]

共有ディスクをオフラインにする[1]

共有ディスクをオンラインにする[1]

く

クラスタ運用時のディスク占有量[1]

クラスタシステムでのインストールとセットアップについて[1]

クラスタシステムでの運用[1]

クラスタシステムでの環境を設定する[1]

クラスタソフトの登録を解除する[1]

クラスタソフトへPFM - Agent for IISを登録する[1]

クラスタソフトへ登録する[1]

け

言語環境の設定[1]

こ

構築前のシステム見積もり[1]

さ

サービスID[1]

し

識別子一覧[1]

システムログ[1]

実行系ノードの論理ホスト環境をアンセットアップする[1]

実行系ノードの論理ホスト環境をセットアップする[1]

実ホスト名[1]

収集データ追加ユーティリティ[1]

障害が発生した場合のフェールオーバー[1]

障害発生時の資料採取の準備[1]

資料採取コマンドの実行によるトラブルシューティング資料の採取方法[1]

資料採取コマンドの実行によるトラブルシューティング資料の採取方法（論理ホスト運用の場合）[1]

す

スタンドアロンモード[1]

ステータス管理機能[1]、[2]

せ

性能情報監視の例[1]

接続先PFM - Managerの解除[1]

接続先PFM - Managerを設定する[1]

セットアップ[1]、[2]、[3]

セットアップコマンド[1]

前提OS[1]

前提プログラム[1]

そ

その他のPerformance Managementプログラムの論理ホスト環境をセットアップする[1]

た

待機系ノードの論理ホスト環境をアンセットアップする[1]

待機系の論理ホスト環境をセットアップする[1]

対処の手順[1]

単数インスタンスレコード[1]

て

ディスク占有量[1]

データ型一覧[1]

データベースID[1]

データモデル[1]、[2]

データモデルについて[1]

適用OSおよび関連プログラム[1]

と

同一ホストにPerformance Managementプログラムを複数インストール，セットアップするときの注意事項[1]

動作ログ出力の設定[1]

動作ログ出力を設定する[1]

動作ログに出力される事象の種別[1]

動作ログの出力[1]

動作ログの出力形式[1]

動作ログの保存形式[1]

動作ログを出力するための設定[1]

トラブルシューティング[1]

トラブルシューティング時のダンプ情報の採取方法[1]

トラブルシューティング時に確認するオペレーション内容の採取方法[1]

トラブルシューティング時に採取するOSのログ情報[1]

トラブルシューティング時に採取するPerformance Managementの情報[1]

トラブルシューティング時に採取するオペレーション内容[1]

トラブルシューティング時に採取する画面上のエラー情報[1]

トラブルシューティング時に採取する資料の採取方法[1]

トラブルシューティング時に採取するその他の情報[1]

トラブルシューティング時に採取するその他の資料の採取方法[1]

トラブルシューティング時に採取するログ情報[1]

トラブルシューティング時に採取するログ情報の種類[1]

トラブルシューティング時に参照するログファイルおよびフォルダ一覧[1]

トラブルシューティング時のWindowsイベントログ資料の採取方法[1]

トラブルシューティング時の画面上のエラー情報の採取方法[1]

トラブル発生時に採取が必要な資料[1]

トラブルへの対処方法[1]

ドリルダウンレポート[1]

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）[1]

ドリルダウンレポート（レポートレベル）[1]

トレースログ[1]

ね

ネットワーク環境の設定[1]

ネットワークの設定[1]

ネットワークの設定をする[1]

は

バージョンアップ手順とバージョンアップ時の注意事項[1]

バージョンアップの注意事項[1]

バージョン互換[1]

バインド[1]、[2]

バックアップ[1]

バックアップとリストア[1]

パフォーマンス監視[1]

パフォーマンス監視について[1]

パフォーマンス監視の目的[1]

パフォーマンス監視の例[1]

パフォーマンスデータ[1]

パフォーマンスデータの格納先の変更[1]、[2]

パフォーマンスデータの格納先を変更する[1]

ふ

ファイアウォールの通過方向[1]

ファイルおよびフォルダ一覧[1]

フィールド[1]、[2]、[3]

フィールドの値[1]

フェールオーバー時の処理[1]

複数インスタンスレコード[1]

物理ホスト[1]

プログラムのインストール順序[1]

プロセス一覧[1]

プロダクトID[1]

へ

ベースラインの選定[1]

ほ

ポート番号一覧[1]

ポート番号の設定[1]

ポート番号の設定を解除する[1]

ま

マニュアルの参照手順[1]

マニュアルを参照するための設定[1]

め

メッセージ[1]

メッセージ一覧[1]

メッセージの形式[1]

メッセージの出力形式[1]

メッセージの出力先一覧[1]

メモリー所要量[1]

ゆ

ユーザーレコード[1]

よ

要約ルール[1]

ら

ライフタイム[1]

り

リアルタイムレポート[1]、[2]

リストア[1]

履歴レポート[1]、[2]

れ

レコード[1]、[2]、[3]、[4]

レコード一覧[1]

レコードの記載形式[1]

レコードの注意事項[1]

レポート[1]、[2]

レポート一覧[1]

レポートの記載形式[1]

レポートのフォルダ構成[1]

ろ

ログのファイルサイズ変更[1]

ログのファイルサイズ変更をする[1]

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポート[1]

論理ホスト環境定義ファイルを待機系ノードにコピーする[1]

論理ホスト環境定義をインポートする[1]

論理ホスト環境定義をエクスポートする[1]、[2]

論理ホスト環境のPFM - Agent for IISをアンセットアップする[1]

わ

ワークグループ[1]