JP1 Version 11　JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Domino

解説・文法書

3021-3-A59

前書き

対象製品

●JP1/Performance Management - Manager（適用OS：Windows Server 2008 R2，Windows Server 2012）

P-2A2C-AABL JP1/Performance Management - Manager 11-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A2C-5ABL JP1/Performance Management - Manager 11-00

P-CC2A2C-5RBL JP1/Performance Management - Web Console 11-00

●JP1/Performance Management - Manager（適用OS：Cent OS 6.1以降（x64），Cent OS 7.1以降，Linux 6.1以降（x64），Linux 7.1以降，Oracle Linux 6.1以降（x64），Oracle Linux 7.1以降，SUSE Linux 12）

P-812C-AABL JP1/Performance Management - Manager 11-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC812C-5ABL JP1/Performance Management - Manager 11-00

P-CC812C-5RBL JP1/Performance Management - Web Console 11-00

●JP1/Performance Management - Manager（適用OS：AIX 6.1，AIX 7.1）

P-1M2C-AABL JP1/Performance Management - Manager 11-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC1M2C-5ABL JP1/Performance Management - Manager 11-00

P-CC1M2C-5RBL JP1/Performance Management - Web Console 11-00

●JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Domino（適用OS：Windows Server 2008 R2，Windows Server 2012）

P-2A2C-A8BL JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Domino 11-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A2C-AJBL JP1/Performance Management - Base 11-00

P-CC2A2C-F8BL JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Domino 11-00

●JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Domino（適用OS：Solaris 10）

P-9D2C-A8BL JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Domino 11-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC9D2C-AJBL JP1/Performance Management - Base 11-00

P-CC9D2C-F8BL JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Domino 11-00

●JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Domino（適用OS：AIX 6.1，AIX 7.1）

P-1M2C-A8BL JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Domino 11-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC1M2C-AJBL JP1/Performance Management - Base 11-00

P-CC1M2C-F8BL JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Domino 11-00

これらの製品には，他社からライセンスを受けて開発した部分が含まれています。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上，必要な手続きをお取りください。

なお，ご不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，Cosminexus，HIRDB，JP1，OpenTP1，uCosminexusは，（株）日立製作所の商標または登録商標です。

AMDは，Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。

IBMは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM，AIXは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM，AIX 5Lは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM，DB2は，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM，DB2 Universal Databaseは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM，Dominoは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM，Lotusは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM，WebSphereは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Itaniumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft Exchange Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MicrosoftおよびHyper-Vは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MicrosoftおよびSQL Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Netscapeは，AOL Inc.の登録商標です。

ODBCは，米国Microsoft Corporationが提唱するデータベースアクセス機構です。

OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc.の登録商標もしくは商標です。

SAP，および本文書に記載されたその他のSAP 製品，サービス，ならびにそれぞれのロゴは，ドイツおよびその他の国々におけるSAP AGの商標または登録商標です。

SAP，R/3，および本文書に記載されたその他のSAP 製品，サービス，ならびにそれぞれのロゴは，ドイツおよびその他の国々におけるSAP AGの商標または登録商標です。

UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。

Win32は，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows NTは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

すべてのSPARC商標は，米国SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC商標がついた製品は，米国Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。

その他記載の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

プログラムプロダクト「P-9D2C-A8BL」には，Oracle Corporationまたはその子会社，関連会社が著作権を有している部分が含まれています。

プログラムプロダクト「P-9D2C-A8BL」には，UNIX System Laboratories,Inc.が著作権を有している部分が含まれています。

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記

製品名

Internet Explorer

Microsoft(R) Internet Explorer(R)

Windows(R) Internet Explorer(R)

MSCS

Microsoft(R) Cluster Server

Microsoft(R) Cluster Service

Windows Server 2008 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard

Windows Server 2012

Windows Server 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard

Windows Server 2012 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard

Win32

Win32(R)

Windows Server 2008 R2およびWindows Server 2012を総称して，Windowsと表記することがあります。

発行

2016年1月 3021-3-A59

著作権

Copyright (C) 2016, Hitachi, Ltd.

Copyright (C) 2016, Hitachi Solutions, Ltd.

はじめに

このマニュアルは，JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Dominoの機能や収集レコードなどについて説明したものです。

対象読者

このマニュアルは，次の方を対象としています。

稼働監視システムを設計または構築したい方

パフォーマンスデータの収集条件を定義したい方

レポートおよびアラームを定義したい方

収集したパフォーマンスデータを参照して，システムを監視したい方

監視結果を基に，システムへの対策を検討または指示したい方

また，Lotus Notes/Dominoと監視対象システムの運用について熟知していること，およびOSに対する知識があることを前提としています。

なお，JP1/Performance Managementを使用したシステムの構築，運用方法については，次のマニュアルもあわせてご使用ください。

JP1/Performance Management 設計・構築ガイド

JP1/Performance Management 運用ガイド

JP1/Performance Management リファレンス

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す編から構成されています。なお，このマニュアルは，Windows Server 2008 R2，Windows Server 2012，Solaris，およびAIXの各OSに共通のマニュアルです。OSごとに差異がある場合は，本文中でそのつど内容を書き分けています。

第1編　概要編

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Dominoの概要について説明しています。

第2編　構築・運用編

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Dominoのインストールとセットアップおよび操作方法について説明しています。

第3編　リファレンス編

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Dominoの監視テンプレート，レコード，コマンド，およびメッセージについて説明しています。

第4編　トラブルシューティング編

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Dominoでトラブルが発生したときの対処方法について説明しています。

読書手順

このマニュアルは，利用目的に合わせて章を選択して読むことができます。利用目的別にお読みいただくことをお勧めします。

マニュアルを読む目的

記述個所

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Dominoの特長を知りたい。

1章

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Dominoの機能概要を知りたい。

1章

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Dominoの導入時の作業を知りたい。

2章，3章

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Dominoのクラスタシステムでの運用を知りたい。

4章

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus DominoのNotes Log情報収集について知りたい。

5章

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Dominoの任意の統計値情報収集について知りたい。

6章

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Dominoの監視テンプレートについて知りたい。

7章

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Dominoのレコードについて知りたい。

8章

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Dominoのコマンドについて知りたい。

9章

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Dominoのメッセージについて知りたい。

10章

障害発生時の対処方法を知りたい。

11章

このマニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用する書式を次に示します。

書式

説明

文字列

可変の値を示します。

（例）日付はYYYYMMDDの形式で指定します。

［　］

ウィンドウ，ダイアログボックス，タブ，メニュー，ボタンなどの画面上の要素名を示します。

［　］−［　］

メニューを連続して選択することを示します。

（例）　［ファイル］−［新規作成］を選択します。

上記の例では，［ファイル］メニュー内の［新規作成］を選択することを示します。

第1編　概要編

1　PFM - Agent for Dominoの概要

ここでは，PFM - Agent for Dominoの概要について説明します。

1.1　PFM - Agent for Dominoの特長

PFM - Agent for Dominoは，Lotus Notes/Dominoシステムのパフォーマンスを監視するために，パフォーマンスデータを収集および管理するプログラムです。

PFM - Agent for Dominoの特長を次に示します。

Lotus Notes/Dominoの稼働状況を分析できる

監視対象のLotus Notes/Dominoから，インスタンスで起動しているプロセス数などのパフォーマンスデータをPFM - Agent for Dominoで収集および集計し，その傾向や推移をPFM - Web Consoleで図示することで，Lotus Notes/Dominoの稼働状況の分析が容易にできます。

Lotus Notes/Dominoの運用上の問題点を早期に発見し，トラブルの原因を調査する資料を提供できる

監視対象のLotus Notes/Dominoでセッションが不正な動作をするなどのトラブルが発生した場合，Eメールなどを使ってユーザーに通知することで，問題点を早期に発見できます。また，PFM - Web Consoleで，その問題点に関連する情報を図示することで，トラブルの原因を調査する資料を提供できます。

PFM - Agent for Dominoを使用するには，PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleが必要です。

PFM - Agent for Dominoの機能の概要について次に説明します。

1.1.1　Lotus Notes/Dominoのパフォーマンスデータを収集できます

PFM - Agent for Dominoを使用すると，インスタンスで起動しているプロセス数などのパフォーマンスデータを収集できます。

注意

PFM - Agent for Dominoでは，7ビットアスキー以外の文字が含まれるパフォーマンスデータは収集できません。

PFM - Agent for Dominoでは，パフォーマンスデータは，次のように利用できます。

Lotus Notes/Dominoの稼働状況をグラフィカルに表示する

パフォーマンスデータは，PFM - Web Consoleを使用して，「レポート」と呼ばれるグラフィカルな形式に加工し，表示できます。レポートによって，Lotus Notes/Dominoの稼働状況がわかりやすく分析できるようになります。

レポートには，次の種類があります。

リアルタイムレポート

監視しているLotus Notes/Dominoの現在の状況を示すレポートです。主に，システムの現在の状態や問題点を確認するために使用します。リアルタイムレポートの表示には，収集した時点のパフォーマンスデータが直接使用されます。

履歴レポート

監視しているLotus Notes/Domino の過去から現在までの状況を示すレポートです。主に，システムの傾向を分析するために使用します。履歴レポートを表示するために，PFM - Agent for Dominoのデータベースに格納されたパフォーマンスデータが使用されます。

問題が起こったかどうかの判定条件として使用する

収集されたパフォーマンスデータの値が何らかの異常を示した場合，ユーザーに通知するなどの処置を取るように設定できます。

1.1.2　パフォーマンスデータの性質に応じた方法で収集できます

パフォーマンスデータは，「レコード」の形式で収集されます。各レコードは，「フィールド」と呼ばれるさらに細かい単位に分けられます。レコードおよびフィールドの総称を「データモデル」と呼びます。

レコードは，性質によって2つのレコードタイプに分けられます。どのレコードタイプでどのパフォーマンスデータが収集されるかは，PFM - Agent for Dominoで定義されています。ユーザーは，PFM - Web Consoleを使用して，どのパフォーマンスデータのレコードを収集するか選択します。

PFM - Agent for Dominoのレコードタイプを次に示します。

Product Intervalレコードタイプ（以降， PIレコードタイプと省略します）

PIレコードタイプのレコードには，ある一定の時間（インターバル）ごとのパフォーマンスデータが要約ルールに従って収集されます。PIレコードタイプは，時間の経過に伴う監視対象の状態の変化や傾向を分析したい場合に使用します。

Product Detailレコードタイプ（以降， PDレコードタイプと省略します）

PDレコードタイプのレコードには，現在起動しているプロセスの詳細情報など，その時点でのパフォーマンスデータが収集されます。PDレコードタイプは，ある時点での監視対象の状態を知りたい場合に使用します。

レコードについては，「8.　レコード」を参照してください。

1.1.3　パフォーマンスデータを保存できます

収集したパフォーマンスデータを，PFM - Agent for Dominoの「Storeデータベース」と呼ばれるデータベースに格納することで，現在までのパフォーマンスデータを保存し，Lotus Notes/Dominoの稼働状況について，過去から現在までの傾向を分析できます。傾向を分析するためには，履歴レポートを使用します。

ユーザーは，PFM - Web Consoleを使用して，どのパフォーマンスデータのレコードをStoreデータベースに格納するか選択します。PFM - Web Consoleでのレコードの選択方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

1.1.4　Lotus Notes/Dominoの運用上の問題点を通知できます

PFM - Agent for Dominoで収集したパフォーマンスデータは，Lotus Notes/Dominoのパフォーマンスをレポートとして表示するのに利用できるだけでなく，Lotus Notes/Dominoを運用していて問題が起こったり，障害が発生したりした場合のユーザーへの警告に利用することもできます。

例えば，何らかの障害が発生してドミノサーバのメモリー使用量が一定の値を超えた場合に，ユーザーにEメールで通知するとします。このような運用をするためには，PFM - Web Consoleでサーバのメモリーに関するレコードの値を収集するように設定します。そして，「ドミノサーバのメモリー使用量が一定の値を超えた状態」を異常条件のしきい値として，そのしきい値に達した場合に，Eメールをユーザーに送信するように設定します。

しきい値に達した場合に取る動作を「アクション」と呼びます。アクションには，次の種類があります。

Eメールの送信

コマンドの実行

SNMPトラップの発行

JP1イベントの発行

しきい値やアクションを定義したものを「アラーム」と呼びます。1つ以上のアラームを1つのテーブルにまとめたものを「アラームテーブル」と呼びます。アラームテーブルを定義したあと，PFM - Agent for Dominoと関連づけます。アラームテーブルとPFM - Agent for Dominoとを関連づけることを「バインド」と呼びます。バインドすると，PFM - Agent for Dominoによって収集されているパフォーマンスデータが，アラームで定義したしきい値に達した場合，ユーザーに通知できるようになります。

このように，アラームおよびアクションを定義すると，Lotus Notes/Dominoの運用上の問題を早期に発見し，対処できます。

アラームおよびアクションの設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，アラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。

1.1.5　アラームおよびレポートが容易に定義できます

PFM - Agent for Dominoでは，「監視テンプレート」と呼ばれる，必要な情報があらかじめ定義されたレポートおよびアラームを提供しています。この監視テンプレートを使用することで，複雑な定義をしなくてもLotus Notes/Dominoの運用状況を監視する準備が容易にできるようになります。監視テンプレートは，ユーザーの環境に合わせてカスタマイズできます。監視テンプレートの使用方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働分析のためのレポートの作成またはアラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。また，監視テンプレートの詳細については，「7.　監視テンプレート」を参照してください。

1.1.6　クラスタシステムで運用できます

クラスタシステムを使うと，システムに障害が発生した場合にも継続して業務を運用できる，信頼性の高いシステムが構築できます。このため，システムに障害が発生した場合でもPerformance Managementの24時間稼働および24時間監視ができます。

図1‒1　クラスタシステムの運用例

同じ設定の環境を2つ構築し，通常運用する方を「実行系ノード」，障害発生時に使う方を「待機系ノード」として定義しておきます。

クラスタシステムでのPerformance Managementの運用の詳細については，「4.　クラスタシステムでの運用」を参照してください。

1.2　パフォーマンスデータの収集と管理の概要

パフォーマンスデータの収集方法と管理方法は，パフォーマンスデータが格納されるレコードのレコードタイプによって異なります。PFM - Agent for Dominoのレコードは，次の3つのレコードタイプに分けられます。

PIレコードタイプ

PDレコードタイプ

PLレコードタイプ

パフォーマンスデータの収集方法と管理方法については，次の個所を参照してください。

パフォーマンスデータの収集方法

パフォーマンスデータの収集方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照してください。

収集されるパフォーマンスデータの値については，「8.　レコード」を参照してください。

パフォーマンスデータの管理方法

パフォーマンスデータの管理方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照してください。

PFM - Agentで収集および管理されているレコードのうち，どのパフォーマンスデータを利用するかは，PFM - Web Consoleで選択します。選択方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

1.3　パフォーマンス監視の運用例

システムを安定稼働させるためには，パフォーマンスを監視してシステムの状態を把握することが重要です。この節では，PFM - Agent for Dominoを用いてパフォーマンスを監視する方法について説明します。

1.3.1　パフォーマンス監視の概要

パフォーマンス監視の概要について説明します。

(1)　パフォーマンス監視の目的

パフォーマンスの監視は，Lotus Dominoの保守および管理で重要な作業です。

PFM - Agent for Dominoを用いたパフォーマンス監視は，主に次の目的で使用できます。

パフォーマンスデータを分析し，特定のリソースに対する過度の要求や，リソースの過不足状態などを特定する。

パフォーマンスを監視することで，構成変更や調整をする。

パフォーマンスデータを分析し，負荷の特性と，対応するシステムリソースへの影響を把握する。また，将来のアップグレードを計画できるようにする。

運用システムが正しく動作しているか監視する。

システムを安定稼働させるには，稼働状況を監視して障害の予兆をモニタリングすることが重要です。

(2)　パフォーマンス監視で最も重要なシステムリソース

PFM - Agent for Dominoでパフォーマンスを監視する上で最も重要なリソースは，次のとおりです。

データベース

ユーザー

メール

メモリー

複製

ヘルスチェック

また，Lotus Dominoのエラー・警告・情報などはNotesログに出力されます。Notesログを監視することで，Lotus Dominoの障害や異常などを把握できるため，早急に復旧する手助けとなることがあります。

PFM - Agent for Dominoでは，これらの重要な項目については，監視テンプレートの形で提供しています。したがって，この節では，監視テンプレートを用いた監視のしかたを中心に説明しています。また，高度に監視するための関連情報も記載しています。

(3)　ベースラインの選定

ベースラインの選定とは，システム運用で問題なしと想定されるラインをパフォーマンス測定結果から選定する作業です。

PFM製品では，ベースラインの値をしきい値とすることでシステムの運用を監視します。ベースラインの選定はしきい値を決定し，パフォーマンスを監視する上での重要な作業となります。

なお，ベースラインの選定では，次の注意事項を考慮してください。

運用環境の高負荷テスト時など，ピーク時の状態を測定することをお勧めします。

システム構成によってしきい値が大きく異なるため，システムリソースや運用環境を変更する場合は，再度ベースラインを測定することをお勧めします。

1.3.2　パフォーマンス監視のしかた

レコード名は，レコードIDで表記しています。フィールド名は，PFM - View名で表記しています。正式なレコード名，フィールド名については，「8.　レコード」を参照してください。

フィールドの説明は概要だけを記載しています。フィールドの詳細な説明については，「8.　レコード」を参照してください。

(1)　データベース

(a)　概要

Lotus Dominoはファイル形式のデータベースを採用しています。このため，一度に多数のデータベースにアクセスが発生すると，データベースキャッシュなどが不足したり，データベースの肥大化によりディスク容量を圧迫したりします。これらの問題に対応するために，ディスクキャッシュの使用率やデータディレクトリの使用率を監視します。

関連するレコードとフィールドを次の表に示します。

表1‒1　データベースに関連するレコードとフィールド

使用レコード

使用フィールド

値の見方（例）

PI_PI

DbCache Entries Usage

データベースキャッシュ使用率。この値が常に高い数値を示している，もしくはピーク時に不足している場合，データベースキャッシュの値を増やすなどの対策が必要となる。

DbCache OvercrowdRejects

データベースキャッシュを超えるアクセスがあり，アクセス拒否となったリクエストの回数。この値が0でない場合は，データベースキャッシュの値を増やす，もしくはデータベースをほかのサーバに分割するなどの対策が必要となる。

Disk Datadir Drive Usage

データディレクトリのあるディスクの使用率。ディスク容量不足になるとさまざまな問題が発生するため，ディスクの増強やデータベースをほかのサーバに移動させるなどの対策が必要となる。

(b)　監視方法

データベースキャッシュの使用率を監視したい

監視テンプレートで提供しているDbCache Entries Usageアラームで監視できます。1日，1週間といった長い期間，使用率を記録し続けているため，ピークを特定したり，データベースキャッシュの値を増やすなどの対策が必要であるかどうかの目安になります。

定義例については，「1.3.3(1)(a)　監視テンプレート」を参照してください。

データディレクトリの使用率を監視したい

Lotus Dominoのデータベースは定期的なメンテナンスを怠ると，比較的簡単に肥大化し，データディレクトリを圧迫します。データディレクトリがあるディスクのディスク容量が不足すると，Lotus Dominoのデータベースはワークエリアを確保できないため，致命的な影響を受けることになります。データディレクトリの使用率を監視することで，致命的な状態になる前に対策できます。

定義例については，「1.3.3(1)(b)　監視テンプレート以外の定義例」を参照してください。

(2)　ユーザー

(a)　概要

Lotus Dominoにログインしているユーザー数が多くなるにつれて，全体的なパフォーマンスは低下していきます。このため，ログインユーザー数を監視することにより，サーバを分けるなどの対策をする目安となります。

関連するレコードとフィールドを次の表に示します。

表1‒2　ユーザーに関連するレコードとフィールド

使用レコード

使用フィールド

値の見方（例）

PI_PI

Users

ログインユーザー数。ピークを特定したり，サーバを分けるなどの対策をする目安となる。

(b)　監視方法

ログインユーザー数を監視したい

監視テンプレートのLogin Usersアラームで監視できます。1日，1週間といった長い期間記録し続けているため，ピークを特定したり，サーバを分けるなどの対策をする目安になります。

定義例については，「1.3.3(2)(a)　監視テンプレート」を参照してください。

(3)　メール

(a)　概要

Lotus Dominoはメールサーバとして使用されることが多いため，メールに関連したさまざまな問題が起きるおそれがあります。デッドメールや滞留メールの発生，配信エラーの発生などを監視することで，問題への早急な対策ができるようになります。

関連するレコードとフィールドを次の表に示します。

表1‒3　メールに関連するレコードとフィールド

使用レコード

使用フィールド

値の見方（例）

PI_PI

Mail Dead UserCustom

配信先にも配信元にも送信できなくなったメール数。値が0でない場合，メールシステム上に問題がある。ネットワーク設定や接続文書の設定，ユーザー定義などに問題がないか見直す必要がある。

Mail Waiting UserCustom

なんらかの理由によりメールキューに留まってしまっているメール数。そのメール以降にメールキューに投入された正常なメールも配信されなくなってしまうおそれがあるため，早急に対策する必要がある。

PI_PIML

TotFailures

配信エラーとなったメール数。システム上の設定に問題があるおそれがあるため，見直しをする必要がある。

PI_PIMK

Expired Mails

各メールデータベースに存在する期間（ユーザー指定可）を超過したメールの数。不要にディスク容量を圧迫しているデータベースを特定する手助けとなる。

(b)　監視方法

デッドメールの発生を監視したい

監視テンプレートで提供しているMail Dead Customアラームで監視できます。デッドメールは，配信先にも配信元にも送信できなくなったメールなので，デッドメールが発生している場合，メールシステム上に問題があります。ネットワーク設定や接続文書の設定，ユーザー定義などに問題がないか見直す必要があります。

定義例については，「1.3.3(3)(a)　監視テンプレート」を参照してください。

滞留メールの発生を監視したい

監視テンプレートで提供しているMail Waiting Customアラームで監視できます。滞留メールは，なんらかの理由によりメールキューに留まってしまっているメールです。滞留理由によっては，そのメール以降にメールキューに投入された正常なメールも配信されなくなってしまうため，アラームで監視することは早急に対策する上で非常に重要です。

定義例については，「1.3.3(3)(a)　監視テンプレート」を参照してください。

ディスク容量を不要に消費しているメールデータベースを特定したい

監視テンプレートで提供しているExpired Mail Status - Top 10 Databasesレポートで特定できます。レポート定義のランキング数を増やすことで，上位10位以降を表示することもできます。

定義例については，「1.3.3(3)(a)　監視テンプレート」を参照してください。

配信エラーとなったメール数を監視したい

なんらかの理由により配信できなかったメール数を監視できます。配信できなかったメールは配信元に戻されるため，致命的な影響がでることはありませんが，システム上の設定に問題があるおそれがあり，見直しをする必要があります。

定義例については，「1.3.3(3)(b)　監視テンプレート以外の定義例」を参照してください。

(4)　メモリー

(a)　概要

Lotus Dominoでは，メモリー使用量を監視することは重要です。メモリーが不足するとさまざまな問題が発生し，システムに多大な影響があります。また長期的に使用量を監視することで，メモリー増強などのプランニングの目安にもなります。

関連するレコードとフィールドを次の表に示します。

表1‒4　メモリーに関連するレコードとフィールド

使用レコード

使用フィールド

値の見方（例）

PI_PI

Mem Alloc Kbytes

Lotus Dominoが確保しているメモリー数。慢性的に増加傾向にある場合，システム再起動などの対策が必要となる。

Mem Free Kbytes

Lotus Dominoが動作しているマシンのメモリー空き容量。慢性的にメモリーが不足している場合，メモリー増強などの対策が必要となる。

(b)　監視方法

Lotus Dominoのメモリー使用量を監視したい

監視テンプレートで提供しているMem Alloc Kbytesアラームで監視できます。慢性的に増加傾向にある場合，メモリーリークしているおそれもあるため，システム再起動などの対策が必要になります。

定義例については，「1.3.3(4)(a)　監視テンプレート」を参照してください。

Lotus Dominoが動作しているマシンのメモリー空き容量を監視したい

メモリーが不足するとさまざまな問題が発生し，システムに多大な影響があるため，空き容量の監視は重要です。また，慢性的にメモリーが不足している場合，メモリー増強などの対策が必要になります。

定義例については，「1.3.3(4)(b)　監視テンプレート以外の定義例」を参照してください。

(5)　複製

(a)　概要

Lotus Dominoには複製機能があります。主にほかのLotus Dominoのサーバとの情報共有のために使用されますが，クラスタリングやバックアップにも使用されるため，正常に複製されているか監視することは重要です。複製のエラーを監視することで早期に対策できるようになります。

関連するレコードとフィールドを次の表に示します。

表1‒5　複製に関連するレコードとフィールド

使用レコード

使用フィールド

値の見方（例）

PI_PI

Repl Cluster Failed

クラスタ間の複製が失敗した数※。ネットワーク設定，接続文書の設定，権限不足やディスク容量不足などさまざまな原因が考えられるため，見直しが必要となる。

Repl Failed

ローカル複製，ほかのLotus Dominoサーバとの複製が失敗した数※。ネットワーク設定，接続文書の設定，権限不足やディスク容量不足などさまざまな原因が考えられるため，見直しが必要となる。

注※

Lotus Dominoサーバ起動時からの累計値です。一度発生した場合，サーバを再起動するまで正常値には戻りません。

(b)　監視方法

クラスタ間の複製エラーを監視したい

監視テンプレートのRepl Cluster Failedアラームで監視できます。複製が失敗する要因としては，ネットワーク設定，接続文書の設定，権限不足やディスク容量不足などさまざまな原因が考えられるため，見直しが必要となります。

定義例については，「1.3.3(5)(a)　監視テンプレート」を参照してください。

複製のエラーを監視したい

ローカル複製，ほかのLotus Dominoサーバとの複製が正常に行われているか監視できます。複製のエラーにはネットワーク設定，接続文書の設定，権限不足やディスク容量不足などさまざまな原因が考えられるため，見直しが必要となります。

定義例については，「1.3.3(5)(b)　監視テンプレート以外の定義例」を参照してください。

(6)　ヘルスチェック

(a)　概要

Lotus Dominoを運用中に，特定のサーバタスクなどがダウンする状況が発生する場合があります。このサーバタスクの稼働状態を監視して，ダウン時にアラーム通知することで早急な対応をする手助けになります。

関連するレコードとフィールドを次の表に示します。

表1‒6　ヘルスチェックに関連するレコードとフィールド

使用レコード

使用フィールド

値の見方（例）

PI_PIHC

Check Name

監視対象にしているサーバタスクの識別子（HTTP,SMTP,POP3など）。

ResponseTime

アクセスにかかった時間（ミリ秒単位）。(-1)が格納された場合，そのサーバタスクがダウンしていることを示す。

(b)　監視方法

サーバタスク稼働状況を監視したい

サーバタスクがダウンすると一部，もしくはLotus Domino全体のサービス提供が停止してしまい，多大な影響を受けます。したがって，サーバタスクの稼働状況を監視することは非常に重要です。

定義例については，「1.3.3(6)(b)　監視テンプレート以外の定義例」を参照してください。

サーバタスクダウンを自動復旧したい

サーバタスクがダウンした場合，ほとんどの場合，Lotus Domino全体の再起動を実行しなければ正常に復旧できません。また，ある程度Lotus Dominoに対する知識がないと再起動できません。このため，PFM - Agent for Dominoは，Lotus Dominoの障害時に再起動を実行するアクションコマンド「notesrestart」を提供しています。このコマンドはLotus Dominoの強制終了機能も持っているため，フリーズ状態になっているLotus Dominoでも再起動できます。notesrestartコマンドについては，「9.　アラームアクション用コマンド」を参照してください。

notesrestartコマンドを，サーバダウン稼働状況を監視するアラームと組み合わせることで，サーバタスクダウンを自動復旧させるアラーム定義を作成できます。

定義例については，「1.3.3(6)(b)　監視テンプレート以外の定義例」を参照してください。

(7)　Notesログ監視

(a)　概要

Lotus Dominoの動作は，随時Notesログに記録されます。このNotesログは通常運用でも膨大な量になり，手動で確認するのは大変な作業です。Notesログ監視機能は，あらかじめ特定の検索文字列を指定することでNotesログをフィルタリングし，メッセージの発生をアラーム通知することができます。これにより早急に対応できます。

関連するレコードとフィールドを次の表に示します。

表1‒7　Notesログに関連するレコード

使用レコード

使用フィールド

値の見方（例）

PL_PLNL

Message Text

検索条件で指定したメッセージがNotesログに出力されている。メッセージ内容に対応する対策が必要となる。

(b)　監視方法

Notesログに特定のメッセージが出力されたことを監視したい

あらかじめ特定の検索文字列を指定することでNotesログをフィルタリングし，メッセージの発生をアラーム通知できます。詳細については，「5.　Notes Log情報の収集」を参照してください。

また，定義例については，「1.3.3(7)(b)　監視テンプレート以外の定義例」を参照してください。

1.3.3　定義例

監視するリソースごとに，監視テンプレート，および監視テンプレート以外の定義例について説明します。定義例の見方を次に示します。

定義例の■と□は，PFM - Web Consoleのチェックボックスを示しています。

定義例の■は，PFM - Web Consoleでの設定で，チェックすることを示しています。また，□は，PFM - Web Consoleでの設定で，チェックしないことを示しています。

定義例の「dummy」はユーザーがシステム環境に応じて変更する文字列です。その他の定義内容については，必要に応じて変更してください。

定義例の発生頻度（例：[ 3 ]回しきい値超過／[ 5 ]インターバル中）は，システム環境によって異なります。発生頻度の定義内容は，必要に応じて変更してください。例えば，システム環境で処理が集中する時間帯が2分以上で継続的な高負荷状態であるとします。このとき，収集間隔が60秒であれば，5回中2回までは許容範囲であり，3回以上で継続的な高負荷状態であるといえます。よって，発生頻度には「[ 3 ]回しきい値超過／[ 5 ]インターバル中」と設定します。

(1)　データベース

監視テンプレート，および監視テンプレート以外の定義例について説明します。

(a)　監視テンプレート

データベースキャッシュの使用率を監視する監視テンプレートのアラーム

表1‒8　データベースに関連する監視テンプレートのアラーム

監視テンプレートのアラーム

使用レコード

使用フィールド

異常条件

警告条件

値の見方

DbCacheEntries Usage

PI_PI

DbCache Entries Usage

> 80

> 65

データベースキャッシュの使用率（％）が継続して高い場合，もしくはピーク時にキャッシュを使い切っている場合，ディスクアクセスが発生し，パフォーマンスが低下するおそれがある。

この場合，データベースキャッシュの値を大きくするなどの対策が必要となる。

アラームの設定内容については，「7.　監視テンプレート」を参照してください。

データベースに関連する監視テンプレートのレポート

表1‒9　データベースに関連する監視テンプレートのレポート

レポート名

表示する情報

DataDirectory Drive Usage Trend (Multi-Agent)

最近1か月間の複数システムのデータディレクトリの使用率（日単位）。

DbCache Usage Status

現在のデータベースキャッシュ使用率（分単位）。

Database Cache Detail

現在のデータベースキャッシュ詳細情報（分単位）。

DbCache Usage Status Summary

最近1時間のデータベースキャッシュ使用率の要約（分単位）。

Database Access Status - Top 10 Databases

アクセスが多かったデータベースの上位10個。※

Database Note Count Status - Top 10 Database

文書数の多いデータベースの上位10個。

Database Size Status - Top 10 Databases

サイズの大きいデータベースの上位10個。

注※

アクセスが多かったデータベースをレポート表示する場合，Lotus Domino上でstatlogサーバタスクを実行し，データベースの使用状況を各データベースに記録する設定にしておく必要があります。

レポートの設定内容については「7.　監視テンプレート」を参照してください。

(b)　監視テンプレート以外の定義例

データディレクトリの使用率を監視するアラーム

表1‒10　データディレクトリの使用率を監視する定義例

項目

内容

全般

プロダクト

Domino(3.0)

アラームテーブル名

Alarm Example

アラーム名

DataDirectory Usage

メッセージテキスト

%CVS1

□値の存在を監視するアラーム

□チェックしない

高度な設定

□ アラームを有効にする

■チェックする

□ 常にアラーム通知する

□チェックしない

□ すべてのデータを評価する

□チェックしない

監視時刻範囲

□ 常に監視する

■チェックする

開始

−

終了

−

発生頻度

□ 発生頻度を満たした時にアラーム通知する

□チェックしない

[ 1 ]回しきい値超過／[ 1 ]インターバル中

アラーム条件式

レコード

PI_PI

フィールド

異常条件：

Disk Datadir Drive Usage > "90"

条件

異常値

警告値

警告条件：

Disk Datadir Drive Usage > "80"

実行するアクション

任意で設定してください

異常

警告

正常

Eメール

□

□

□

コマンド

□

□

□

SNMP

□

□

□

表示するレポート

[ ]

PI_PIの履歴レポートを指定する。

（凡例）

−：指定しない

(2)　ユーザー

監視テンプレートの定義例について説明します。

(a)　監視テンプレート

ログインユーザー数を監視する監視テンプレートのアラーム

表1‒11　ユーザーに関連する監視テンプレートのアラーム

監視テンプレートアラーム

使用レコード

使用フィールド

異常条件

警告条件

値の見方

Login Users

PI_PI

Users

> 300

> 240

Lotus Dominoが許容しているユーザー数以上のアクセスが同時に発生すると，急激なパフォーマンス低下の原因となるおそれがある。

この場合，1サーバ当たりのアクセスユーザー数を調整するため，サーバを分割するなどの対策が必要となる。

アラームの設定内容については，「7.　監視テンプレート」を参照してください。

ユーザーに関連する監視テンプレートのレポート

表1‒12　ユーザーに関連する監視テンプレートのレポート

レポート名

表示する情報

Login Users Status Trend (Multi-Agent)

最近1か月間の複数システムのログインユーザー数（日単位）。

Login Users Status (Multi-Agent)

最近24時間の複数システムのログインユーザー数（時単位）。

Login Users Status

現在のログインユーザー数（分単位）。

Login Users Status Summary

最近1時間のログインユーザー数（分単位）。

レポートの設定内容については「7.　監視テンプレート」を参照してください。

(3)　メール

監視テンプレート，および監視テンプレート以外の定義例について説明します。

(a)　監視テンプレート

デッドメール・滞留メールを監視する監視テンプレートのアラーム

表1‒13　メールに関連する監視テンプレートのアラーム

監視テンプレートアラーム

使用レコード

使用フィールド

異常条件

警告条件

値の見方

Mail Dead Custom

PI_PI

Mail Dead UserCustom

>= 5

>= 1

配信不能状態となったメールがメールボックス内に発生しているおそれがある。

ネットワーク設定，接続文書の見直し，無効なユーザー設定が残っていないか確認するなどの対策が必要となる。

Mail Waiting Custom

PI_PI

Mail Waiting UserCustom

>= 5

>= 1

配信されるべきメールがキューの中に滞留し，メール配信が行われなくなっているおそれがある。

ネットワーク設定，接続文書の見直し，無効なユーザー設定が残っていないか確認するなどの対策が必要となる。ウィルスチェックソフトなどの不具合で発生することもあるため，ウィルスチェックソフト動作の確認も必要。

デッドメール，滞留メールになったと判定するまでの時間（分）は，PFM - Agent for Dominoのプロパティ「Minutes for remaining mail」「Minutes for dead mail」の設定に従います。値を変更したい場合は，PFM - Web ConsoleからPFM - Agent for Dominoのプロパティ値を変更してください。

アラームの設定内容については，「7.　監視テンプレート」を参照してください。

メールに関連する監視テンプレートのレポート

表1‒14　メールに関連する監視テンプレートのレポート

レポート名

表示する情報

Mail Delivery Status Trend (Multi-Agent)

最近1か月間の複数システムのメール配信数（日単位）。

Dead Mail Status (Multi-Agent)

最近24時間の複数システムのデッドメール発生数（時単位）。

Waiting Mail Status (Multi-Agent)

最近24時間の複数システムの滞留メール発生数（時単位）。

Mail Delivery Status

現在のメール配信数（分単位）。

Mail Deliveries Detail

現在のメール配信数詳細情報（分単位）。

Dead Mail Status Summary

最近1時間のデッドメール発生数（分単位）。

Waiting Mail Status Summary

最近1時間の滞留メール発生数（分単位）。

Expired Mail Status - Top 10 Databases

期間超過しているメール文書が多いデータベースの上位10個。※1 ※2

Mail Database Size Status - Top 10 Databases

メールデータベースの中でサイズの大きいデータベースの上位10個。※3

注※1

期間超過メールになったと判定するまでの日数は，PFM - Agent for Dominoのプロパティ「Days for period-excess mail」の設定に従います。値を変更したい場合は，PFM - Web ConsoleからPFM - Agent for Dominoのプロパティ値を変更してください。

注※2

このレポートを使用すると，すべてのデータベースの文書にアクセスすることから，システムの負荷が非常に高くなります。そのため，夜間などシステムの負荷が低いときに使用することをお勧めします。

注※3

メールデータベースは，使用されているテンプレート名で判定しています。標準テンプレートは自動的に認識しますが，独自のテンプレート名を使用している場合は，テンプレート名をPFM - Agent for Dominoのプロパティ「User's mail template」に設定する必要があります。独自のテンプレート名を使用している場合は，PFM - Web ConsoleからPFM - Agent for Dominoのプロパティ値を変更してください。

レポートの設定内容については「7.　監視テンプレート」を参照してください。

(b)　監視テンプレート以外の定義例

配信エラーとなったメール数を監視したい

表1‒15　配信エラーとなったメール数を監視する定義例

項目

内容

全般

プロダクト

Domino(3.0)

アラームテーブル名

Alarm Example

アラーム名

Mail Total Failures

メッセージテキスト

Mail Total Failures is %CVS1

□ 値の存在を監視するアラーム

□チェックしない

高度な設定

□ アラームを有効にする

■チェックする

□ 常にアラーム通知する

□チェックしない

□ すべてのデータを評価する

□チェックしない

監視時刻範囲

□ 常に監視する

■チェックする

開始

−

終了

−

発生頻度

□ 発生頻度を満たした時にアラーム通知する

□チェックしない

[ 1 ]回しきい値超過／[ 1 ]インターバル中

アラーム条件式

レコード

PI_PIML

フィールド

異常条件：

TotFailures < "10"※1

条件

異常値

警告値

警告条件：

TotFailures < "5"※1

実行するアクション

任意で設定してください

異常

警告

正常

Eメール

□

□

□

コマンド

□

□

□

SNMP

□

□

□

表示するレポート

[ ]

PI_PIMLの履歴レポートを指定する。※2

（凡例）

−：指定しない

注※1

この値はLotus Dominoサーバ起動時からの累計値です。一度発生した場合，サーバを再起動するまで正常値には戻りません。

注※2

履歴レポートを表示するため，PFM - Agent for Dominoのプロパティ「Interval Records」「PIML」の「Log」を「Yes」に設定しておく必要があります。

(4)　メモリー

監視テンプレート，および監視テンプレート以外の定義例について説明します。

(a)　監視テンプレート

メモリーに関連する監視テンプレートのアラーム

表1‒16　メモリーに関連する監視テンプレートのアラーム

監視テンプレートアラーム

使用レコード

使用フィールド

異常条件

警告条件

値の見方

Mem Alloc Kbytes

PI_PI

Mem Alloc Kbytes

> 256000

（キロバイト）

> 128000

（キロバイト）

Lotus Dominoの使用するメモリー数が高くなり，メモリー不足になっているおそれがある。

この場合，物理メモリーを増強する，Lotus Domino上で起動するサーバタスク数を減らす，Lotus Dominoのサーバを複数のマシンに分割するなどの対策が必要となる。

アラームの設定内容については，「7.　監視テンプレート」を参照してください。

メモリーに関連する監視テンプレートのレポート

表1‒17　メモリーに関連する監視テンプレートのレポート

レポート名

表示する情報

Domino Memory Status Trend (Multi-Agent)

最近1か月間の複数システムのメモリー使用量（日単位）。

Domino Memory Status

現在のメモリー使用量（分単位）。

Domino Memory Status Summary

最近1時間のメモリー使用量（分単位）。

レポートの設定内容については「7.　監視テンプレート」を参照してください。

(b)　監視テンプレート以外の定義例

メモリーの空き容量を監視するアラーム

表1‒18　メモリーの空き容量を監視する定義例

項目

内容

全般

プロダクト

Domino(3.0)

アラームテーブル名

Alarm Example

アラーム名

Mem Free Kbytes

メッセージテキスト

Mem Free Kbytes is %CVS1

□ 値の存在を監視するアラーム

□チェックしない

高度な設定

□ アラームを有効にする

■チェックする

□ 常にアラーム通知する

□チェックしない

□ すべてのデータを評価する

□チェックしない

監視時刻範囲

□ 常に監視する

■チェックする

開始

−

終了

−

発生頻度

□ 発生頻度を満たした時にアラーム通知する

■チェックする

[ 3 ]回しきい値超過／[ 5 ]インターバル中

アラーム条件式

レコード

PI_PI

フィールド

異常条件：

Mem Free Kbytes < "物理メモリーの10％+仮想メモリー容量程度を設定する"※

条件

異常値

警告値

警告条件：

Mem Free Kbytes < "物理メモリーの30％+仮想メモリー容量程度を設定する"※

実行するアクション

任意で設定してください

異常

警告

正常

Eメール

□

□

□

コマンド

□

□

□

SNMP

□

□

□

表示するレポート

[ ]

Reports/Domino/Troubleshooting/Recent Past/Domino Memory Status Summary

（凡例）

−：指定しない

注※

「Mem Free Kbytes」は仮想メモリーを含んだ容量となるため，すべて物理メモリー内で運用するようにアラームを設定する場合，上記のような設定にする必要があります。特に仮想メモリーを使用するオーバーヘッドを気にしない場合は，許容される最大のメモリー容量を設定してください。

(5)　複製

監視テンプレート，および監視テンプレート以外の定義例について説明します。

(a)　監視テンプレート

複製に関連する監視テンプレートのアラーム

表1‒19　複製に関連する監視テンプレートのアラーム

監視テンプレートアラーム

使用レコード

使用フィールド

異常条件

警告条件

値の見方

Repl Cluster Failed

PI_PI

Repl Cluster Failed

> 3

> 1

Lotus Dominoのクラスタ間でデータベースの複製に失敗しているおそれがある。

この場合，ネットワーク設定，接続文書，複製の設定に関する見直しなどの対策が必要となる。

アラームの設定内容については，「7.　監視テンプレート」を参照してください。

複製に関連する監視テンプレートのレポート

表1‒20　複製に関連する監視テンプレートのレポート

レポート名

表示する情報

Replication Status Trend (Multi-Agent)

最近1か月間の複数システムの複製数，およびエラー数（日単位）。

Replication Status

現在の複製数，およびエラー数（分単位）。

Cluster Replication Detail

現在の複製詳細情報（分単位）。

Replication Status Summary

最近1時間の複製数，およびエラー数（分単位）。

レポートの設定内容については「7.　監視テンプレート」を参照してください。

(b)　監視テンプレート以外の定義例

複製のエラーを監視したい

表1‒21　複製のエラーを監視する定義例

項目

内容

全般

プロダクト

Domino(3.0)

アラームテーブル名

Alarm Example

アラーム名

Repl Failed

メッセージテキスト

Repl Failed is %CVS1

□ 値の存在を監視するアラーム

□チェックしない

高度な設定

□ アラームを有効にする

■チェックする

□ 常にアラーム通知する

□チェックしない

□ すべてのデータを評価する

□チェックしない

監視時刻範囲

□ 常に監視する

■チェックする

開始

−

終了

−

発生頻度

□ 発生頻度を満たした時にアラーム通知する

□チェックしない

[ 1 ]回しきい値超過／[ 1 ]インターバル中

アラーム条件式

レコード

PI_PI

フィールド

異常条件：

Repl Failed > "3"※

条件

異常値

警告値

警告条件：

Repl Failed > "1"※

実行するアクション

任意で設定してください

異常

警告

正常

Eメール

□

□

□

コマンド

□

□

□

SNMP

□

□

□

表示するレポート

[ ]

PI_PIの履歴レポートを表示する。

（凡例）

−：指定しない

注※

この値はLotus Dominoサーバ起動時からの累計値です。一度発生した場合，サーバを再起動するまで正常値には戻りません。

(6)　ヘルスチェック

監視テンプレート，および監視テンプレート以外の定義例について説明します。

(a)　監視テンプレート

ヘルスチェックに関連する監視テンプレートのアラーム

なし

ヘルスチェックに関連する監視テンプレートのレポート

表1‒22　ヘルスチェックに関連する監視テンプレートのレポート

レポート名

表示する情報

Health Check Status (4.0)

現在のサーバタスク稼働状況（分単位）。

レポートの設定内容については「7.　監視テンプレート」を参照してください。

(b)　監視テンプレート以外の定義例

サーバタスク稼働状況を監視するアラーム

表1‒23　サーバタスク稼働状況を監視する定義例

項目

内容

全般

プロダクト

Domino(4.0)

アラームテーブル名

Alarm Example

アラーム名

Server Task Down

メッセージテキスト

%CVS1 is down

□値の存在を監視するアラーム

□チェックしない

高度な設定

□ アラームを有効にする

■チェックする

□ 常にアラーム通知する

□チェックしない

□ すべてのデータを評価する

□チェックしない

監視時刻範囲

□ 常に監視する

■チェックする

開始

−

終了

−

発生頻度

□ 発生頻度を満たした時にアラーム通知する

■チェックする ※1

[ 3 ]回しきい値超過／[ 3 ]インターバル中

アラーム条件式

レコード

PI_PIHC

フィールド

異常条件：

Check Name <> "dummy"※2 ※3 ※4 ※5

AND ResponseTime < "0"

条件

異常値

警告値

警告条件：

Check Name <> "dummy"※2 ※3 ※4 ※5

AND ResponseTime < "0"

実行するアクション

任意で設定してください

異常

警告

正常

Eメール

□

□

□

コマンド

□

□

□

SNMP

□

□

□

表示するレポート

[ ]

PI_PIHCの履歴レポートを指定する。※6

（凡例）

−：指定しない

注※1

一時的な障害の可能性もあるため，発生頻度は3回程度に設定することをお勧めします。

注※2

ResponseTimeは，サーバタスクのダウンを検出すると(-1)を返します。この値だけを評価するため，異常条件，警告条件には，同じ条件を設定します。

注※3

メッセージテキストに値を表示するためには，アラーム条件式にフィールドを設定する必要があります。このため，ResponseTimeフィールド以外を，必ず満たす条件値で定義しています。

注※4

ヘルスチェックの対象となるサーバタスクは，PFM - Agent for Dominoのプロパティ「Health Check Options」の設定に従います。値を変更したい場合は，PFM - Web ConsoleからPFM - Agent for Dominoのプロパティ値を変更してください。例えば，SMTPを監視対象としたい場合は，「Health Check Options」−「SMTP Port Check」の「Check」を「Yes」にしてください。

注※5

「"dummy"でない」という，必ず満たす条件値にすることで，監視対象となっているサーバタスクのどれかがダウンしている場合，アラームが発生します（すべてのサーバタスクが稼働している場合だけ「正常状態」になります）。特定のサーバタスクダウンだけにアラームを発生させたい場合は，「Check Name = "HTTP"」のように指定してください。

注※6

履歴レポートを表示するため，PFM - Agent for Dominoのプロパティの「Interval Records」−「PIHT」の「Log」を「Yes」に設定しておく必要があります。

サーバタスクダウンを自動復旧するアラームアクション定義

表1‒24　サーバタスクダウンを自動復旧するアラームアクション定義例

項目

内容

実行するアクション

異常

警告

正常

Eメール

□

□

□

コマンド

■

■

□

SNMP

□

□

□

コマンド定義

コマンド名

"c:¥program files¥hitachi¥jp1pc¥agtl¥agent¥notesrestart.exe" ※1

アクションハンドラ

LOCAL

コマンド引数

"c:¥lotus¥domino 300 600"※2

注※1

ロングファイル名の場合，必ず「"（ダブルクォーテーションマーク）」で囲んで指定してください。例はWindowsの場合です。Solaris，AIX上で実行する場合は「/opt/jp1pc/agtl/agent/notesrestart」としてください。またこのパス名はPFM - Agent for Dominoが動作しているマシンのパス名です。

注※2

ロングファイル名の場合，必ず「"（ダブルクォーテーションマーク）」で囲んで指定してください。例はWindowsの場合です。Solaris，AIX上で実行する場合は，第一引数に「ドミノサーバ起動ユーザー名」を指定してください。第二引数もUNIX上のパス名となるため，「/home/notes/notesdata」などの形式にしてください。

注意

UNIX（AIX，Solaris）で「notesrestart」コマンドを使用する場合，事前に次の環境設定が必要です。

rootユーザーで，ドミノディレクトリを環境変数（NOTESDIR）に設定する。

Bシェルを使用する場合の設定例を次に示します。

NOTESDIR=/opt/lotus

export NOTESDIR

rootユーザーで，ドミノプログラムディレクトリを環境変数（Notes_ExecDirectory）に設定する。

Bシェルを使用する場合の設定例を次に示します。

・AIXの場合

Notes_ExecDirectory=/opt/lotus/notes/latest/ibmpow

export Notes_ExecDirectory

・Solarisの場合

Notes_ExecDirectory=/opt/lotus/notes/latest/sunspa

export Notes_ExecDirectory

(7)　Notesログ監視

監視テンプレート，および監視テンプレート以外の定義例について説明します。

(a)　監視テンプレート

Notesログ監視に関連する監視テンプレートのアラーム

なし

Notesログ監視に関連する監視テンプレートのレポート

なし

(b)　監視テンプレート以外の定義例

Notesログに特定のメッセージが出力されたことを監視するアラーム

表1‒25　Notesログに特定のメッセージが出力されたことを監視する定義例

項目

内容

全般

プロダクト

Domino(4.0)

アラームテーブル名

Alarm Example

アラーム名

Error Message Output

メッセージテキスト

%CVS1

□値の存在を監視するアラーム

■チェックする※1 ※2

高度な設定

□ アラームを有効にする

■チェックする

□ 常にアラーム通知する

□チェックしない

□ すべてのデータを評価する

□チェックしない

監視時刻範囲

□ 常に監視する

■チェックする

開始

−

終了

−

発生頻度

□ 発生頻度を満たした時にアラーム通知する

□チェックしない

[ 1 ]回しきい値超過／[ 1 ]インターバル中

アラーム条件式

レコード

PL_PLNL※3

フィールド

Message Text

値

[ERROR]※4

実行するアクション

任意で設定してください

異常

警告

正常

Eメール

□

□

□

コマンド

□

□

□

SNMP

□

□

□

表示するレポート

[ ]

PL_PLNLの履歴レポートを指定する。※5

（凡例）

−：指定しない

注※1

Notesログ監視機能は，検索条件に当てはまるメッセージだけが収集されるため，「値の存在を監視するアラーム」に設定する必要があります。

注※2

「値の存在を監視するアラーム」に設定しているため，一度アラーム状態となると自動的には正常状態に戻りません。Notesログを確認したあと，アラームテーブルのアンバインド，再バインドを実行してください。アラーム状態がリセットされ正常状態に戻ります。PFM - Agent for Dominoは，最後に検出した文字列以降のNotesログを監視し続けていますので，この操作を行ったあと，再度検索条件に合致したメッセージが出力されると，再びアラーム状態になります。

注※3

PFM - Agent for Dominoのプロパティ「Notes Log Check Options」の設定に従います。値を変更する場合は，PFM - Web ConsoleからPFM - Agent for Dominoのプロパティ値を変更してください。特に「Include」ファイルパス名（検索文字列を指定するファイル）は必ず指定してください。

注※4

「Include」ファイルで使用したセクション名を指定してください。

注※5

履歴レポートを表示するため，PFM - Agent for Dominoのプロパティの「Log Records」−「PLNL」の「Log」を「Yes」に設定しておく必要があります。また，「Collection Interval」は，Notesログファイルへの負荷を考慮し，デフォルト600秒と長めの設定にしています（10分に一度しか評価されない）。検出までの時間を短くしたい場合は，この値を短く設定してください。ただし，設定値を短く設定すると，Notesログへの負荷が高くなります。

第2編　構築・運用編

2　インストールとセットアップ（Windowsの場合）

この章では，PFM - Agent for Dominoのインストールおよびセットアップ方法について説明します。Performance Managementシステム全体のインストールおよびセットアップ方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Windows用のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

2.1　インストールとセットアップ

ここでは，PFM - Agent for Dominoをインストールおよびセットアップする手順について説明します。

2.1.1　インストールとセットアップの流れ

PFM - Agent for Dominoをインストールおよびセットアップする流れを次の図に示します。

図2‒1　インストールとセットアップの流れ（Windowsの場合）

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleのインストールおよびセットアップの手順は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

なお，ユーザー入力を必要とするセットアップコマンドは，対話形式で実行するか非対話形式で実行するかを選択できます。

対話形式で実行する場合は，コマンドの指示に従ってユーザーが値を入力する必要があります。

非対話形式で実行する場合は，コマンド実行中に必要となる入力作業をオプション指定や定義ファイルで代替するため，ユーザー入力が不要になります。また，バッチ処理やリモート実行によってセットアップ作業を自動化できるため，管理者の負担や運用コストを低減できます。

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

2.1.2　インストールとセットアップの前に

PFM - Agent for Dominoをインストールおよびセットアップをする前に確認しておくことを説明します。

(1)　前提OS

PFM - Agent for Dominoが動作するOSを次に示します。

Windows Server 2008 R2※

Windows Server 2012※

注※

WOW64上で動作します。

(2)　ネットワークの環境設定

Performance Managementが動作するためのネットワーク環境について説明します。

(a)　IPアドレスの設定

PFM - Agentのホストは，ホスト名でIPアドレスを解決できる環境を設定してください。IPアドレスを解決できない環境では，PFM - Agentは起動できません。

監視ホスト名（Performance Managementシステムのホスト名として使用する名前）には，実ホスト名またはエイリアス名を使用できます。

監視ホスト名に実ホスト名を使用している場合

Windowsシステムではhostnameコマンド，UNIXシステムではuname -nコマンドを実行して確認したホスト名で，IPアドレスを解決できるように環境を設定してください。なお，UNIXシステムでは，hostnameコマンドで取得するホスト名を使用することもできます。

監視ホスト名にエイリアス名を使用している場合

設定しているエイリアス名でIPアドレスが解決できるように環境設定をしてください。

監視ホスト名の設定については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ホスト名とIPアドレスは，次のどれかの方法で設定してください。

Performance Managementのホスト情報設定ファイル（jpchostsファイル）

hostsファイル

DNS

注意

Performance Managementは，DNS環境でも運用できますが，FQDN形式のホスト名には対応していません。このため，監視ホスト名は，ドメイン名を除いて指定してください。

複数のLAN環境で使用する場合は，jpchostsファイルでIPアドレスを設定してください。詳細は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

Performance Managementは，DHCPによる動的なIPアドレスが割り振られているホスト上では運用できません。Performance Managementを導入するすべてのホストに，固定のIPアドレスを設定してください。

Performance Managementでは，ネットワーク構成がIPv4環境だけでなくIPv6環境にも対応しています。そのため，IPv4環境とIPv6環境が混在するネットワーク構成でも，Performance Managementを運用できます。

PFM - Agent for Dominoでは，PFM - ManagerとIPv6で通信できます。ただし，PFM - Agent for DominoおよびPFM - Managerが導入されているホストのOSが，WindowsまたはLinuxの場合に限ります。

IPv4環境とIPv6環境での通信の適用範囲については，「付録L　IPv4環境とIPv6環境での通信について」を参照してください。.

IPv6で通信する場合，PFM - ManagerホストとPFM - AgentホストのそれぞれでIPv6の利用設定を有効にする必要があります。また，PFM - Agent for Dominoをインストールする前に，PFM - AgentホストでIPv6の利用設定を有効にする必要があります。この設定はjpcconf ipv6 enableコマンドで実行しますが，すでに有効になっている場合，この設定は必要ありません。IPv6の利用設定を確認するためには，jpcconf ipv6 displayコマンドを実行します。

jpcconf ipv6 enable，jpcconf ipv6 displayコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。また，jpcconf ipv6 enableコマンドを実行する条件やタイミングについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のIPv6環境が含まれる場合のネットワーク構成例について説明している章を参照してください。

なお，PFM - Agent for Dominoと監視対象ホストをIPv6で通信する場合，名前解決できる監視対象ホスト名を指定してください。

PFM - Agent for Dominoと監視対象との通信は，解決できるIPアドレスで通信します。また，PFM - Agent for Dominoと監視対象との通信では，IPv4とIPv6が共存した環境の場合，解決できるIPアドレスで通信に失敗したとき，別のIPアドレスで通信することはありません。

例えば，IPv4で接続に失敗した場合，IPv6でリトライすることはありません。また，IPv6で接続に失敗した場合に，IPv4でリトライすることもありません。事前に接続できることを確認してください。

(b)　ポート番号の設定

Performance Managementプログラムのサービスは，デフォルトで次の表に示すポート番号が割り当てられています。これ以外のサービスまたはプログラムに対しては，サービスを起動するたびに，そのときシステムで使用されていないポート番号が自動的に割り当てられます。また，ファイアウォール環境で，Performance Managementを使用するときは，ポート番号を固定してください。ポート番号の固定の手順は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

表2‒1　デフォルトのポート番号とPerformance Managementプログラムのサービス（Windowsの場合）

機能

サービス名

パラメーター

ポート番号

備考

サービス構成情報管理機能

Name Server

jp1pcnsvr

22285

PFM - ManagerのName Serverサービスで使用されるポート番号。Performance Managementのすべてのホストで設定される。

サービス状態管理機能

Status Server

jp1pcstatsvr

22350

PFM - ManagerおよびPFM - BaseのStatus Serverサービスで使用されるポート番号。

PFM - ManagerおよびPFM - Baseがインストールされているホストで設定される。

JP1/SLM連携機能

JP1/ITSLM

−

20905

JP1/SLMで設定されるポート番号。

（凡例）

−：なし

これらのPFM - Agentが使用するポート番号で通信できるように，ネットワークを設定してください。

(3)　インストールに必要なOSユーザー権限について

PFM - Agent for Dominoをインストールするときは，必ず，Administrator権限を持つアカウントで実行してください。

(4)　前提プログラム

ここでは，PFM - Agent for Dominoをインストールする場合に必要な前提プログラムを説明します。プログラムの構成を次に示します。

図2‒2　プログラムの構成

(a)　監視対象プログラム

PFM - Agent for Dominoの監視対象プログラムを次に示します。

Lotus Domino

PFM - Agent for Dominoは，監視対象プログラムと同一ホストにインストールする必要があります。PFM - Agent for Dominoと監視対象のLotus Dominoのインストール順序は問いません。

(b)　Performance Managementプログラム

監視エージェントには，PFM - Agent for DominoとPFM - Baseをインストールします。PFM - BaseはPFM - Agent for Dominoの前提プログラムです。同一ホストに複数のPFM - Agentをインストールする場合でも，PFM - Baseは1つだけでかまいません。ただし，PFM - ManagerとPFM - Agent for Dominoを同一ホストにインストールする場合，PFM - Baseは不要です。

Performance Managementプログラムを導入するホストとバージョンの関係については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のシステム構成のバージョン互換について説明している章を参照してください。

また，PFM - Agent for Dominoを使ってDominoの稼働監視を行うためには，PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleが必要です。

(5)　障害発生時の資料採取の準備

トラブルが発生した場合にメモリーダンプ，ユーザーモードダンプなどが必要となることがあります。トラブル発生時にこれらのダンプを採取する場合は，あらかじめメモリーダンプ，ユーザーモードダンプが出力されるように，次の設定をしてください。

(a)　メモリーダンプの出力設定

［コントロールパネル］から［システム］をダブルクリックする。

［詳細設定］ページの［起動と回復］の［設定］ボタンをクリックする。

［デバッグ情報の書き込み］で，［完全メモリダンプ］を選択し，出力先のファイルを指定する。

注意事項

メモリーダンプのサイズは，実メモリーのサイズによって異なります。搭載している物理メモリーが大きいと，メモリーダンプのサイズも大きくなります。メモリーダンプを採取できるだけのディスク領域を確保してください。詳細は，OS付属のドキュメントを参照してください。

(b)　ユーザーモードプロセスダンプの出力設定

次のレジストリを設定することによって，アプリケーションプログラムの異常終了時，即座に調査資料のユーザーモードプロセスダンプを取得できます。

¥¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows¥Windows Error Reporting¥LocalDumps

このレジストリキーに，次のレジストリ値を設定します。

DumpFolder : REG_EXPAND_SZ <ダンプ出力先のフォルダ名>

（出力先フォルダには書き込み権限が必要です）

DumpCount : REG_DWORD <保存するダンプの数>

DumpType : REG_DWORD 2

注意事項

レジストリを設定することで，JP1だけでなくほかのアプリケーションプログラムでもユーザーモードプロセスダンプが出力されるようになります。ユーザーモードプロセスダンプの出力を設定する場合はこの点をご注意ください。

ユーザーモードプロセスダンプが出力されると，その分ディスク容量が圧迫されます。ユーザーモードプロセスダンプが出力されるように設定する場合は，十分なディスク領域を確保されているダンプ出力先フォルダを設定してください。

(6)　クラスタシステムでのインストールとセットアップについて

クラスタシステムでのインストールとセットアップは，前提となるネットワーク環境やプログラム構成が，通常の構成のセットアップとは異なります。また，実行系ノードと待機系ノードでの作業が必要になります。詳細については，「4.　クラスタシステムでの運用」を参照してください。

(7)　注意事項

ここでは，Performance Managementをインストールおよびセットアップするときの注意事項を説明します。

(a)　環境変数に関する注意事項

Performance ManagementではJPC_HOSTNAMEを環境変数として使用しているため，ユーザー独自に環境変数として設定しないでください。設定した場合は，Performance Managementが正しく動作しません。

(b)　同一ホストにPerformance Managementプログラムを複数インストール，セットアップするときの注意事項

Performance Managementは，同一ホストにPFM - Manager，PFM - Web Console，およびPFM - Agentをインストールすることもできます。その場合の注意事項を次に示します。

PFM - ManagerとPFM - Agentを同一ホストにインストールする場合，PFM - Baseは不要です。この場合，PFM - Agentの前提プログラムはPFM - Managerになるため，PFM - Managerをインストールしてから PFM - Agentをインストールしてください。

PFM - BaseとPFM - Managerは同一ホストにインストールできません。PFM - BaseとPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Managerをインストールする場合は，PFM - Web Console以外のすべてのPerformance ManagementプログラムをアンインストールしたあとにPFM - Manager，PFM - Agentの順でインストールしてください。また，PFM - ManagerとPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Baseをインストールする場合も同様に，PFM - Web Console以外のすべてのPerformance ManagementプログラムをアンインストールしたあとにPFM - Base，PFM - Agentの順でインストールしてください。

PFM - ManagerがインストールされているホストにPFM - Agentをインストールすると，接続先PFM - ManagerはローカルホストのPFM - Managerとなります。この場合，接続先PFM - ManagerをリモートホストのPFM - Managerに変更できません。リモートホストのPFM - Managerに接続したい場合は，インストールするホストにPFM - Managerがインストールされていないことを確認してください。

PFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Managerをインストールすると，PFM - Agentの接続先PFM - Managerは自ホスト名に設定し直されます。共通メッセージログに設定結果が出力されています。結果を確認してください。

PFM - Web Consoleがインストールされているホストに，PFM - Agentをインストールする場合は，Webブラウザの画面をすべて閉じてからインストールを実施してください。

Performance Managementプログラムを新規にインストールした場合は，ステータス管理機能がデフォルトで有効になります。ただし，07-50から08-00以降にバージョンアップインストールした場合は，ステータス管理機能の設定状態はバージョンアップ前のままとなります。ステータス管理機能の設定を変更する場合は，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

ポイント

システムの性能や信頼性を向上させるため，PFM - Manager，PFM - Web Console，およびPFM - Agentはそれぞれ別のホストで運用することをお勧めします。

(c)　バージョンアップの注意事項

Performance Managementプログラムをバージョンアップする場合の注意事項については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップの章にある，バージョンアップの注意事項について説明している個所を参照してください。

PFM - Agent for Dominoをバージョンアップする場合の注意事項については，「付録H　バージョンアップ手順とバージョンアップ時の注意事項」を参照してください。

なお，バージョンアップの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録を参照してください。

(d)　その他の注意事項

Performance Managementのプログラムが1つもインストールされていない環境に新規インストールする場合は，インストール先フォルダにファイルやフォルダがないことを確認してください。

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままインストールした場合，システムの再起動を促すメッセージが表示されることがあります。この場合は，メッセージに従ってシステムを再起動し，インストールを完了させてください。

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままの状態，ディスク容量が不足している状態，またはディレクトリ権限がない状態でインストールした場合，ファイルの展開に失敗することがあります。Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラムが起動している場合はすべて停止してからインストールし直してください。ディスク容量不足やディレクトリ権限不足が問題である場合は，問題を解決したあとでインストールし直してください。

Performance Managementのプログラムをインストールする場合，次に示すセキュリティ関連プログラムがインストールされていないかどうか確認してください。インストールされている場合，次の説明に従って対処してください。

セキュリティ監視プログラム

セキュリティ監視プログラムを停止するかまたは設定を変更して，Performance Managementのプログラムのインストールを妨げないようにしてください。

ウィルス検出プログラム

ウィルス検出プログラムを停止してからPerformance Managementのプログラムをインストールすることを推奨します。

Performance Managementのプログラムのインストール中にウィルス検出プログラムが稼働している場合，インストールの速度が低下したり，インストールが実行できなかったり，または正しくインストールできなかったりすることがあります。

プロセス監視プログラム

プロセス監視プログラムを停止するかまたは設定を変更して，Performance Managementのサービスまたはプロセス，および共通コンポーネントのサービスまたはプロセスを監視しないようにしてください。

Performance Managementのプログラムのインストール中に，プロセス監視プログラムによって，これらのサービスまたはプロセスが起動されたり停止されたりすると，インストールに失敗することがあります。

2.1.3　インストール手順

ここでは，PFM - Agent for Dominoのプログラムをインストールする順序と提供媒体からプログラムをインストールする手順を説明します。

(1)　プログラムのインストール順序

まず，PFM - Baseをインストールし，次にPFM - Agentをインストールします。PFM - BaseがインストールされていないホストにPFM - Agentをインストールすることはできません。

なお，PFM - Managerと同一ホストにPFM - Agentをインストールする場合は，PFM - Manager，PFM - Agentの順でインストールしてください。また，Storeデータベースをバージョン1.0からバージョン2.0にバージョンアップする場合，PFM - AgentとPFM - ManagerまたはPFM - Baseのインストール順序によって，セットアップ方法が異なります。Storeバージョン2.0のセットアップ方法については，「2.4.3　Storeバージョン2.0への移行」を参照してください。

同一ホストに複数のPFM - Agentをインストールする場合，PFM - Agent相互のインストール順序は問いません。

図2‒3　プログラムのインストール順序

(2)　プログラムのインストール方法

WindowsホストにPerformance Managementプログラムをインストールするには，提供媒体を使用する方法と，JP1/NETM/DMを使用してリモートインストールする方法があります。JP1/NETM/DMを使用する方法については，マニュアル「JP1/NETM/DM 運用ガイド1（Windows(R)用）」を参照してください。

注意事項

OSのユーザーアカウント制御機能（UAC）を有効にしている場合は，インストール中にユーザーアカウント制御のダイアログボックスが表示されることがあります。ダイアログが表示された場合は，［続行］ボタンをクリックしてインストールを続行してください。［キャンセル］ボタンをクリックした場合は，インストールが中止されます。

提供媒体を使用する場合のインストール手順を次に示します。

プログラムをインストールするホストに，Administrator権限でログオンする。

ローカルホストで起動しているPerformance Managementのサービスがあればすべて停止する。

停止するサービスは，物理ホストおよび論理ホスト上のPerformance Managementのサービスです。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

提供媒体をセットし，インストーラを実行する。

起動したインストーラーの指示に従ってインストールを進めます。

PFM - ManagerまたはPFM - Baseのインストール時に設定された次の項目が表示され，確認できます。

ユーザー情報

インストール先のフォルダ

プログラムフォルダ

［インストール］ボタンをクリックして，インストールを開始する。

参考

インストール先フォルダは，インストール時に自動的に生成されます。2回目以降のインストールでも，初回のインストール時に指定したフォルダにインストールされます。

2.1.4　PFM - Agent for Dominoのセットアップ手順

ここでは，PFM - Agent for Dominoを運用するための，セットアップについて説明します。

[図データ]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

(1)　言語環境の設定

Windowsは言語環境を設定する個所が複数ありますが，設定はすべて統一しておく必要があります。

言語環境の設定手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の言語環境の設定について説明している個所を参照してください。

(2)　PFM - Agent for Dominoの登録[図データ]

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleを使ってPFM - Agentを一元管理するために，PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleにPFM - Agent for Dominoを登録する必要があります。

PFM - Managerのバージョンが08-50以降の場合，PFM - Agentの登録は自動で行われるため，ここで説明する手順は不要です。

ただし，PFM - ManagerよりあとでリリースされたPFM - AgentまたはPFM - RMについては手動登録が必要になる場合があります。手動登録の要否については，PFM - Managerのリリースノートを参照してください。

PFM - Agent for Dominoの登録の流れを次の図に示します。

図2‒4　PFM - Agent for Dominoの登録の流れ

注意事項

PFM - Agentの登録は，インスタンス環境を設定する前に実施してください。

すでにPFM - Agent for Dominoの情報が登録されているPerformance Managementシステムに，新たに同じバージョンのPFM - Agent for Dominoを追加した場合，PFM - Agentの登録は必要ありません。

バージョンが異なるPFM - Agent for Dominoを，異なるホストにインストールする場合，古いバージョン，新しいバージョンの順でセットアップしてください。

PFM - Managerと同じホストにPFM - Agentをインストールした場合，jpcconf agent setupコマンドが自動的に実行されます。共通メッセージログに「KAVE05908-I エージェント追加セットアップは正常に終了しました」と出力されるので，結果を確認してください。コマンドが正しく実行されていない場合は，コマンドを実行し直してください。コマンドの実行方法については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドの章を参照してください。

PFM - Agent for Dominoの情報を登録する作業では，PFM - Web Consoleの［レポート階層］画面および［アラーム階層］画面に「Domino」という名前のフォルダが作成されます。［レポート階層］画面で，すでに独自に「Domino」という名前のフォルダまたはファイルを作成していた場合には，名前を変更してから作業を始めてください。

(a)　PFM - Agent for Dominoのセットアップファイルをコピーする

PFM - Agent for DominoをインストールしたホストにあるセットアップファイルをPFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleをインストールしたホストにコピーします。手順を次に示します。

PFM - Web Consoleが起動されている場合は，停止する。

PFM - Agentのセットアップファイルをバイナリーモードでコピーする。

ファイルが格納されている場所およびファイルをコピーする場所を次の表に示します。

表2‒2　コピーするセットアップファイル

PFM - Agentの

セットアップファイル

コピー先

PFMプログラム名

OS

コピー先フォルダ

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagtlw.EXE

PFM - Manager

Windows

PFM - Managerのインストール先フォルダ¥setup¥

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagtlu.Z

UNIX

/opt/jp1pc/setup/

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagtlw.EXE

PFM - Web Console

Windows

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ¥setup¥

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagtlu.Z

UNIX

/opt/jp1pcwebcon/setup/

(b)　PFM - Managerホストでセットアップコマンドを実行する

PFM - ManagerでPFM - Agent for Dominoをセットアップするためのコマンドを実行します。手順を次に示します。

PFM - Managerが起動されている場合は，停止する。

jpcconf agent setupコマンドを実行する。

次のように指定して実行します。

jpcconf agent setup -key Domino

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf agent setupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf agent setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

注意事項

コマンドを実行するローカルホストのPerformance Managementのプログラムおよびサービスが完全に停止していない状態でjpcconf agent setupコマンドを実行した場合，エラーが発生することがあります。その場合は，Performance Managementのプログラムおよびサービスが完全に停止したことを確認したあと，再度jpcconf agent setupコマンドを実行してください。

PFM - ManagerホストにあるPFM - Agentのセットアップファイルは，この作業が終了したあと，削除してもかまいません。

(c)　PFM - Web Consoleホストでセットアップコマンドを実行する

PFM - Web ConsoleでPFM - Agent for Dominoをセットアップする手順を次に示します。

PFM - Web Consoleが起動されている場合は，停止する。

jpcwagtsetupコマンドを実行する。

次のように指定して実行します。

jpcwagtsetup

PFM - Web ConsoleホストにコピーしたPFM - Agentのセットアップファイルは，この作業が終了したあと削除してもかまいません。

(3)　インスタンス環境の設定

インスタンス環境の設定では，次の項目を実施します。複数のインスタンス環境を設定する場合は，この手順を繰り返し実施します。

インスタンス情報の設定

次に手順について説明します。

(a)　インスタンス情報を設定する

PFM - Agent for Dominoで監視するドミノサーバのインスタンス情報を設定します。インスタンス情報の設定は，PFM - Agentホストで実施します。

設定するインスタンス情報を次の表に示します。セットアップの操作を始める前に，次の表の情報をあらかじめ確認してください。ドミノサーバのインスタンス情報の詳細については，ドミノサーバのマニュアルを参照してください。

表2‒3　PFM - Agent for Dominoのインスタンス情報

項目

説明

設定できる値

デフォルト値

Domino Program Directory

監視対象のドミノサーバのプログラムディレクトリを絶対パスで指定する。(UNIX版だけ有効，Windows版は設定不要)

255バイト以内の半角文字列。

−

notes.ini

監視対象のドミノサーバが使用するnotes.iniファイルの絶対パス（notes.iniまでを含めた名称）を指定する。

255バイト以内の半角文字列。

−

User's mail template

追加用の個人ユーザーメールデータベーステンプレート名を指定する。ここで指定されたテンプレート名を持つデータベースが個人ユーザーメールデータベースとして扱われる。

128バイト以内の半角文字列。

追加しない場合は「none」を指定する。

none

Days for period-excess mail

個人ユーザーメールデータベースで，期間超過メールであると判断する日数を整数で指定する。

0〜65535（単位：日）。

60

Minutes for remaining mail

あるメールが滞留メールであると判断する時間（単位：分）を整数で指定する。

0〜2147483647（単位：分）。

15

Minutes for dead mail

あるメールがデッドメールであると判断する時間（単位：分）を整数で指定する。

0〜2147483647（単位：分）。

15

Use summary to mail count

デッドメール数および滞留メール数の収集に，メールボックスの一覧情報（サマリ情報）を使用するか，メール文書の情報を使用するかを指定する。PI_PIレコードのMail Dead UserCustomフィールドおよびMail Waiting UserCustomフィールドの収集時に使用する。

「Y」を指定した場合，IBM Domino Administratorで「Dominoサーバ」の「メールボックス」に表示される一覧情報を使用して収集する。※1

「N」を指定した場合，メール文書の情報を使用して収集する。※2

YまたはN

N

Store Version※3

使用するStoreバージョンを指定する。Storeバージョンについては「2.4.3　Storeバージョン2.0への移行」を参照のこと。

1.0または2.0

2.0

（凡例）

−：なし

注※1

メールボックスの一覧情報（サマリ情報）を使用すると，メール文書を読み込む必要がなくなり，収集処理時間が短縮されます。

注※2

メール文書の情報を読み込むため，サイズが大きいメールや件数が多い状態になると，レコードの収集に失敗する場合があります。また，収集対象のメールボックスのメール文書数が1,000件を超える場合，収集時の負荷が高くなるため，収集を中止し，Mail Dead UserCustomフィールドおよびMail Waiting UserCustomフィールドの値には0を設定します。

注※3

PFM - Agent for Dominoと同一ホスト上のPFM - ManagerまたはPFM - Baseが08-10以降で，インスタンス環境を新規に設定する場合に必要です。インスタンス環境を更新するときは指定できません。

注意

インスタンス環境を設定していない場合，PFM - Agent for Dominoのサービスを起動できません。

インスタンス環境を構築するには，jpcconf inst setupコマンドを使用します。インスタンス環境の構築手順を次に示します。

サービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcconf inst setupコマンドを実行する。

例えば，PFM - Agent for Dominoのインスタンス名Domino01のインスタンス環境を構築する場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcconf inst setup -key Domino -inst Domino01

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf inst setupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf inst setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

ドミノのインスタンス情報を設定する。

表2-3に示した項目を，コマンドの指示に従って入力してください。各項目は省略できません。デフォルトで表示されている値を，項目の入力とする場合はリターンキーだけを押してください。

すべての入力が終了すると，インスタンス環境が構築されます。構築時に入力した内容を変更したい場合は，再度jpcconf inst setupコマンドを実行し，インスタンス環境を更新してください。インスタンス環境の更新については，「2.4.2　インスタンス環境の更新の設定」を参照してください。

構築されるインスタンス環境を次に示します。

インスタンス環境のフォルダ構成

次のフォルダ下にインスタンス環境が構築されます。

物理ホストの場合：インストール先フォルダ¥agtl

論理ホストの場合：環境フォルダ※¥jp1pc¥agtl

注※

環境フォルダとは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のフォルダです。

構築されるインスタンス環境のフォルダ構成を次に示します。

表2‒4　インスタンス環境のフォルダ構成

フォルダ名・ファイル名

説明

agent

インスタンス名

jpcagt.ini

Agent Collectorサービス起動情報ファイル

jpcagt.ini.model※

Agent Collectorサービス起動情報ファイルのモデルファイル

log

ログファイル格納フォルダ

store

インスタンス名

jpcsto.ini

Agent Storeサービス起動情報ファイル

jpcsto.ini.model※

Agent Storeサービス起動情報ファイルのモデルファイル

*.DAT

データモデル定義ファイル

dump

エクスポート先フォルダ

backup

バックアップ先フォルダ

import

標準のデータベースインポート先フォルダ（Storeバージョン2.0の場合）

log

ログファイル格納フォルダ

partial

標準のデータベース部分バックアップ先フォルダ（Storeバージョン2.0の場合）

STPD

PDレコードタイプのパフォーマンスデータ格納先フォルダ（Storeバージョン2.0の場合）

STPI

PIレコードタイプのパフォーマンスデータ格納先フォルダ（Storeバージョン2.0の場合）

STPL

PLレコードタイプのパフォーマンスデータ格納先フォルダ（Storeバージョン2.0の場合）

注※

インスタンス環境を構築した時点の設定値に戻したいときに使用します。

インスタンス環境のサービスID

インスタンス環境の場合のサービスIDは次のようになります。

プロダクトID 機能ID インスタンス番号 インスタンス名 [ホスト名]

PFM - Agent for Dominoの場合，インスタンス名にはjpcconf inst setupコマンドで指定したインスタンス名が表示されます。

サービスIDについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，付録に記載されている命名規則を参照してください。

インスタンス環境のWindowsのサービス名

インスタンス環境のWindowsのサービス名は次のようになります。

Agent Collectorサービス：PFM - Agent for Domino インスタンス名 [論理ホスト名]

Agent Storeサービス：PFM - Agent Store for Domino インスタンス名 [論理ホスト名]

Windowsのサービス名については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，付録に記載されている命名規則を参照してください。また，論理ホストで運用する場合のWindowsのサービス名については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

(4)　ネットワークの設定[図データ]

Performance Managementを使用するネットワーク構成に応じて，変更する場合に必要な設定です。

ネットワークの設定には次の2つの項目があります。

IPアドレスを設定する

Performance Managementを複数のLANに接続されたネットワークで使用するときに設定します。複数のIPアドレスを設定するには，jpchostsファイルにホスト名とIPアドレスを定義します。設定したjpchostsファイルはPerformance Managementシステム全体で統一させてください。

詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ポート番号を設定する

Performance Managementが使用するポート番号を設定できます。運用での混乱を避けるため，ポート番号とサービス名は，Performance Managementシステム全体で統一させてください。

ポート番号の設定の詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(5)　ログのファイルサイズ変更[図データ]

Performance Managementの稼働状況を，Performance Management独自のログファイルに出力します。このログファイルを「共通メッセージログ」と呼びます。共通メッセージログは，デフォルトで2,048キロバイトのファイルが2ファイル使用されます。このファイルサイズを変更したい場合に，必要な設定です。

詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(6)　パフォーマンスデータの格納先の変更[図データ]

PFM - Agent for Dominoで管理されるパフォーマンスデータを格納するデータベースの保存先，バックアップ先，エクスポート先，またはインポート先のフォルダを変更したい場合に，必要な設定です。

保存先：インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名¥

バックアップ先：インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名¥backup¥

部分バックアップ先※：インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名¥partial¥

エクスポート先：インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名¥dump¥

インポート先※：インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名¥import¥

注

論理ホストで運用する場合のデフォルトの保存先については，「インストール先フォルダ」を「環境フォルダ¥jp1pc」に読み替えてください。

注※

Storeバージョン2.0使用時だけ設定できます。

詳細については，「2.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

(7)　PFM - Agent for Dominoの接続先PFM - Managerの設定

PFM - Agentがインストールされているホストで，そのPFM - Agentを管理するPFM - Managerを設定します。接続先のPFM - Managerを設定するには，jpcconf mgrhost defineコマンドを使用します。

注意事項

同一ホスト上に，複数のPFM - Agentがインストールされている場合でも，接続先に指定できるPFM - Managerは，1つだけです。PFM - Agentごとに異なるPFM - Managerを接続先に設定することはできません。

PFM - AgentとPFM - Managerが同じホストにインストールされている場合，接続先PFM - ManagerはローカルホストのPFM - Managerとなります。この場合，接続先のPFM - ManagerをほかのPFM - Managerに変更できません。

手順を次に示します。

Performance Managementのプログラムおよびサービスを停止する

セットアップを実施する前に，ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

jpcconf mgrhost defineコマンド実行時に，Performance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，停止を問い合わせるメッセージが表示されます。

接続先のPFM - Managerホストのホスト名を指定して，jpcconf mgrhost defineコマンドを実行する

例えば，接続先のPFM - Managerがホストhost01上にある場合，次のように指定します。

jpcconf mgrhost define -host host01

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf mgrhost defineコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf mgrhost defineコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(8)　動作ログ出力の設定[図データ]

アラーム発生時に動作ログを出力したい場合に必要な設定です。動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

設定方法については，「付録J　動作ログの出力」を参照してください。

2.2　アンインストールとアンセットアップ

ここでは，PFM - Agent for Dominoをアンインストールおよびアンセットアップする手順について説明します。

2.2.1　アンインストールとアンセットアップの前に

ここでは，PFM - Agent for Dominoをアンインストールおよびアンセットアップするときの注意事項を次に示します。

(1)　アンインストールに必要なOSユーザー権限に関する注意事項

PFM - Agentをアンインストールするときは，必ず，Administrator権限を持つアカウントで実行してください。

(2)　ネットワークに関する注意事項

Performance Managementプログラムをアンインストールしても，servicesファイルに定義されたポート番号は削除されません。

(3)　プログラムに関する注意事項

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままアンインストールした場合，ファイルやフォルダが残ることがあります。この場合は，手動でインストール先フォルダ以下をすべて削除してください。

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままアンインストールした場合，システムの再起動を促すメッセージが出力されることがあります。この場合，システムを再起動して，アンインストールを完了させてください。

PFM - BaseとPFM - Agentがインストールされているホストの場合，PFM - BaseのアンインストールはPFM - Agentをアンインストールしないと実行できません。この場合，PFM - Agent，PFM - Baseの順にアンインストールしてください。また，PFM - ManagerとPFM - Agentがインストールされているホストの場合も同様に，PFM - ManagerのアンインストールはPFM - Agentをアンインストールしないと実行できません。この場合，PFM - Agent，PFM - Managerの順にアンインストールしてください。

(4)　サービスに関する注意事項

PFM - Agentをアンインストールしただけでは，jpctool service listコマンドで表示できるサービスの情報は削除されません。この場合，jpctool service deleteコマンドを使用してサービスの情報を削除してください。サービス情報の削除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップの章のサービスの削除について説明している個所を参照してください。

なお，PFM - Web Consoleホストにサービス情報の削除を反映するためには，jpctool service syncコマンドを実行して，PFM - Manager ホストとPFM - Web Consoleホストのエージェント情報を同期する必要があります。

(5)　その他の注意事項

PFM - Web Consoleがインストールされているホストから，Performance Managementプログラムをアンインストールする場合は，Webブラウザの画面をすべて閉じてからアンインストールを実施してください。

アンインストールを実行する前にjpcconf inst setupコマンドまたはPFM - Web Consoleで，エージェントログの出力先フォルダを確認してください。エージェントログの出力先をデフォルト値（インストール先フォルダ¥agto¥store¥インスタンス名¥log¥）以外に設定している場合，アンインストールしてもエージェントログファイルは削除されません。この場合，アンインストール実行後にエージェントログファイルを手動で削除する必要があります。

2.2.2　アンセットアップ手順

ここでは，PFM - Agent for Dominoをアンセットアップする手順を説明します。

(1)　インスタンス環境のアンセットアップ

PFM - Agent for Dominoのアンセットアップでは，次の項目を実施します。複数のインスタンス環境をアンセットアップする場合は，この手順を繰り返し実施します。

インスタンス環境の削除

手順について次に説明します。

(a)　インスタンス環境を削除する

インスタンス名を確認し，インスタンス環境を削除します。インスタンス環境の削除は，PFM - Agentホストで実施します。

インスタンス名を確認するには，jpcconf inst listコマンドを使用します。また，構築したインスタンス環境を削除するには，jpcconf inst unsetupコマンドを使用します。

インスタンス環境を削除する手順を次に示します。

インスタンス名を確認する。

PFM - Agent for Dominoを示すサービスキーを指定して，jpcconf inst listコマンドを実行します。

jpcconf inst list -key Domino

設定されているインスタンス名がDomino01の場合，Domino01と表示されます。

インスタンス環境のPFM - Agentのサービスが起動されている場合は，停止する。

サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

インスタンス環境を削除する。

PFM - Agent for Dominoを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcconf inst unsetupコマンドを実行します。

設定されているインスタンス名がDomino01の場合，次のように指定します。

jpcconf inst unsetup -key Domino -inst Domino01

jpcconf inst unsetupコマンドが正常終了すると，インスタンス環境として構築されたフォルダ，サービスIDおよびWindowsのサービスが削除されます。

注意

インスタンス環境をアンセットアップしても，jpctool service listコマンドで表示できるサービスの情報は削除されません。この場合，jpctool service deleteコマンドを使用してサービスの情報を削除してください。

PFM - Web Consoleホストにインスタンス環境の削除を反映するためには，jpctool service syncコマンドを実行して，PFM - Manager ホストとPFM - Web Consoleホストのエージェント情報を同期する必要があります。

また，コマンド実行後にPFM - Managerを再起動してください。

次に指定例を示します。

インスタンス名：Domino01

ホスト名：host03

Agent CollectorのサービスID：LA1Domino01[host03]

Agent StoreのサービスID：LS1Domino01[host03]

jpctool service delete -id L?1Domono01[host03] -host host03

コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

2.2.3　アンインストール手順

PFM - Agent for Dominoをアンインストールする手順を説明します。

PFM - Agent for Dominoをアンインストールするホストに，Administrator権限でログオンする。

ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止する。

サービス情報を表示して，サービスが起動されていないか確認してください。

ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。なお，停止するサービスは物理ホスト上および論理ホスト上のすべてのサービスです。

サービス情報の表示方法およびサービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Dominoを選択する。

Windowsの［コントロールパネル］で［プログラムと機能］※を選択して，Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Dominoを選択します。

注※　Windowsのバージョンによって名称が異なる場合があります。

［削除］を選択し，［OK］ボタンをクリックする。

PFM - Agent for Dominoがアンインストールされます。

注意事項

OSのユーザーアカウント制御機能（UAC）を有効にしている場合は，アンインストール中にユーザーアカウント制御のダイアログが表示されることがあります。ダイアログが表示された場合は，［続行］ボタンをクリックしてアンインストールを続行してください。［キャンセル］ボタンをクリックした場合は，アンインストールが中止されます。

2.3　PFM - Agent for Dominoのシステム構成の変更

監視対象システムのネットワーク構成の変更や，ホスト名の変更などに応じて，PFM - Agent for Dominoのシステム構成を変更する場合があります。

PFM - Agent for Dominoのシステム構成を変更する場合，PFM - ManagerやPFM - Web Consoleの設定変更もあわせて変更する必要があります。Performance Managementのシステム構成を変更する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

なお，PFM - Agent for Dominoでは，PFM - Agent for Dominoのヘルスチェック機能を使用している場合，物理ホスト名またはエイリアス名を変更するとき，および論理ホスト名を変更するときは，作成済みのすべてのインスタンス環境で定義ファイルを編集してください。PFM - Agent for Dominoのヘルスチェック機能を使用していない場合は，物理ホスト名またはエイリアス名を変更するとき，および論理ホスト名を変更するときにも固有の追加作業は必要ありません。

物理ホスト名またはエイリアス名を変更するとき

編集する定義ファイルと編集内容を次に示します。

定義ファイル

インストール先フォルダ¥agtl¥agent¥インスタンス名¥jpcagt.ini

編集内容

次に示す(1)〜(5)の順番で，[Health Check Options]セクションの各エントリの値に，新しいホスト名を設定します。

(1) [[HTTP Port Check]]サブセクションのHostエントリ

(2) [[SMTP Port Check]]サブセクションのHostエントリ

(3) [[POP3 Port Check]]サブセクションのHostエントリ

(4) [[LDAP Port Check]]サブセクションのHostエントリ

(5) [[NNTP Port Check]]サブセクションのHostエントリ

論理ホスト名を変更するとき

編集する定義ファイルと編集内容を次に示します。

定義ファイル

環境フォルダ¥jp1pc¥agtl¥agent¥インスタンス名¥jpcagt.ini

編集内容

次に示す(1)〜(5)の順番で，[Health Check Options]セクションの各エントリの値に，新しいホスト名を設定します。

(1) [[HTTP Port Check]]サブセクションのHostエントリ

(2) [[SMTP Port Check]]サブセクションのHostエントリ

(3) [[POP3 Port Check]]サブセクションのHostエントリ

(4) [[LDAP Port Check]]サブセクションのHostエントリ

(5) [[NNTP Port Check]]サブセクションのHostエントリ

2.4　PFM - Agent for Dominoの運用方式の変更

収集した稼働監視データの運用手順の変更などで，パフォーマンスデータの格納先や，インスタンス環境といった，PFM - Agent for Dominoの運用方式を変更する場合があります。

ここでは，PFM - Agent for Dominoの運用方式を変更する手順を説明します。Performance Management全体の運用方式を変更する手順の詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

2.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更

PFM - Agent for Dominoで収集したパフォーマンスデータは，PFM - Agent for DominoのAgent StoreサービスのStoreデータベースで管理しています。ここではパフォーマンスデータの格納先の変更方法について説明します。

(1)　jpcconf db defineコマンドを使用して設定を変更する

Storeデータベースで管理されるパフォーマンスデータの，次のデータ格納先フォルダを変更したい場合は，jpcconf db defineコマンドで設定します。Storeデータベースの格納先フォルダを変更する前に収集したパフォーマンスデータが必要な場合は，jpcconf db defineコマンドの-moveオプションを使用してください。jpcconf db defineコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

保存先フォルダ

バックアップ先フォルダ

部分バックアップ先フォルダ※

エクスポート先フォルダ

インポート先フォルダ※

注※

Storeバージョン2.0使用時だけ設定できます。

jpcconf db defineコマンドで設定するオプション名，設定できる値の範囲などを次の表に示します。

表2‒5　パフォーマンスデータの格納先を変更するコマンドの設定項目

説明

オプション名

設定できる値（Storeバージョン1.0）※1

設定できる値（Storeバージョン2.0）※1

デフォルト値※2

パフォーマンスデータの保存先フォルダ

sd

1〜127バイトのフォルダ名

1〜214バイトのフォルダ名

インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名

パフォーマンスデータのバックアップ先フォルダ

bd

1〜127バイトのフォルダ名

1〜211バイトのフォルダ名

インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名¥backup

パフォーマンスデータの部分バックアップ先フォルダ

pbd

−

1〜214バイトのフォルダ名

インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名¥partial

パフォーマンスデータをバックアップする場合の最大世代番号

bs

1〜9

1〜9

5

パフォーマンスデータのエクスポート先フォルダ

dd

1〜127バイトのフォルダ名

1〜127バイトのフォルダ名

インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名¥dump

パフォーマンスデータのインポート先フォルダ

id

−

1〜222バイトのフォルダ名

インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名¥import

（凡例）

−：設定できません。

注※1

フォルダ名は，Storeデータベースのデフォルト格納先フォルダ（インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名）からの相対パスか，または絶対パスで指定してください。

注※2

論理ホストで運用する場合のデフォルト値については，「インストール先フォルダ」を「環境フォルダ¥jp1pc」に読み替えてください。

(2)　jpcsto.iniファイルを編集して設定を変更する（Storeバージョン1.0の場合だけ）

Storeバージョン1.0使用時は，jpcsto.iniを直接編集して変更できます。

(a)　jpcsto.iniファイルの設定項目

jpcsto.iniファイルで編集するラベル名，設定できる値の範囲などを次の表に示します。

表2‒6　パフォーマンスデータの格納先の設定項目（jpcsto.iniの[Data Section]セレクション）

説明

ラベル名

設定できる値（Storeバージョン1.0）※1

デフォルト値※2

パフォーマンスデータの保存先フォルダ

Store Dir※3

1〜127バイトのフォルダ名

インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名

パフォーマンスデータのバックアップ先フォルダ

Backup Dir※3

1〜127バイトのフォルダ名

インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名¥backup

パフォーマンスデータをバックアップする場合の最大世代番号

Backup Save

1〜9

5

パフォーマンスデータのエクスポート先フォルダ

Dump Dir※3

1〜127バイトのフォルダ名

インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名¥dump

注※1

フォルダ名は，Storeデータベースのデフォルト格納先フォルダ（インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名）からの相対パスか，または絶対パスで指定してください。

指定できる文字は，次の文字を除く，半角英数字，半角記号および半角空白です。

; , * ? ' " < > |

指定値に誤りがある場合，Agent Storeサービスは起動できません。

注※2

論理ホストで運用する場合のデフォルト値については，「インストール先フォルダ」を「環境フォルダ¥jp1pc」に読み替えてください。

注※3

Store Dir，Backup Dir，およびDump Dirには，それぞれ重複したフォルダを指定できません。

(b)　jpcsto.iniファイルの編集前の準備

Storeデータベースの格納先フォルダを変更する場合は，変更後の格納先フォルダを事前に作成しておいてください。

Storeデータベースの格納先フォルダを変更すると，変更前に収集したパフォーマンスデータを使用できなくなります。変更前に収集したパフォーマンスデータが必要な場合は，次に示す手順でデータを引き継いでください。

jpctool db backupコマンドでStoreデータベースに格納されているパフォーマンスデータのバックアップを採取する。

「(c)　jpcsto.iniファイルの編集手順」に従ってStoreデータベースの格納先フォルダを変更する。

jpctool db restoreコマンドで変更後のフォルダにバックアップデータをリストアする。

(c)　jpcsto.iniファイルの編集手順

手順を次に示します。

PFM - Agent のサービスを停止する。

ローカルホストでPFM -Agentのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。

テキストエディターなどで，jpcsto.iniファイルを開く。

パフォーマンスデータの格納先フォルダなどを変更する。

次に示す網掛け部分を，必要に応じて修正してください。

注意事項

行頭および「=」の前後には空白文字を入力しないでください。

各ラベルの値の「.」は，Agent StoreサービスのStoreデータベースのデフォルト格納先フォルダ（インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名）を示します。格納先を変更する場合，その格納先フォルダからの相対パスか，または絶対パスで記述してください。

jpcsto.iniファイルには，データベースの格納先フォルダ以外にも，定義情報が記述されています。[Data Section]セクション以外の値は変更しないようにしてください。[Data Section]セクション以外の値を変更すると，Performance Managementが正常に動作しなくなることがあります。

jpcsto.iniファイルを保存して閉じる。

Performance Managementのプログラムおよびサービスを起動する。

注意

この手順でStoreデータベースの保存先フォルダを変更した場合，パフォーマンスデータファイルは変更前のフォルダから削除されません。これらのファイルが不要な場合は，次に示すファイルだけを削除してください。

拡張子が.DBであるすべてのファイル

拡張子が.IDXであるすべてのファイル

2.4.2　インスタンス環境の更新の設定

インスタンス環境を更新したい場合は，インスタンス名を確認し，インスタンス情報を更新します。インスタンス情報の更新は，PFM - Agentホストで実施します。

更新する情報は，次の表であらかじめ確認してください。ドミノサーバのインスタンス情報の詳細については，ドミノサーバのマニュアルを参照してください。

表2‒7　PFM - Agent for Dominoのインスタンス情報

項目

説明

設定できる値

デフォルト値

Domino Program Directory

この値は更新できる。監視対象のドミノサーバのプログラムフォルダを絶対パスで指定する。(UNIX版だけ有効，Windows版は設定不要)

255バイト以内の半角文字列。

前回の設定値。

notes.ini

この値は更新できる。監視対象のドミノサーバインスタンスが使用するnotes.iniファイルの絶対パスを指定する。

255バイト以内の半角文字列。

前回の設定値。

User's mail template

この値は更新できる。追加用の個人ユーザーメールデータベースのテンプレート名を指定する。

128バイト以内の半角文字列。

追加しない場合は「none」を指定する。

前回の設定値。

Days for period - excess

この値は更新できる。個人ユーザーメールデータベースで,期間超過メールであると判断する日数を指定する。

0〜65535（単位：日）。

前回の設定値。

Minutes for remaining mail

この値は更新できる。あるメールが滞留メールであると判断する時間を指定する。

0〜2147483647（単位：分）。

前回の設定値。

Minutes for dead mail

この値は更新できる。あるメールがデッドメールであると判断する時間を指定する。

0〜2147483647（単位：分）。

前回の設定値。

Use summary to mail count

この値は更新できる。デッドメール数および滞留メール数の収集に，メールボックスの一覧情報（サマリ情報）を使用するか，メール文書の情報を使用するかを指定する。

PI_PIレコードのMail Dead User CustomフィールドおよびMail Waiting UserCustomフィールドの収集時に使用する。

「Y」を指定した場合，IBM Domino Administratorで「Dominoサーバ」の「メールボックス」に表示される一覧情報を使用して収集する。※1

「N」を指定した場合，メール文書の情報を使用して収集する。※2

YまたはN

前回の設定値。

（凡例）

−：なし

注※1

メールボックスの一覧情報（サマリ情報）を使用すると，メール文書を読み込む必要がなくなり，収集処理時間が短縮されます。

注※2

メール文書の情報を読み込むため，サイズが大きいメールや件数が多い状態になると，レコードの収集に失敗する場合があります。また，収集対象のメールボックスのメール文書数が1,000件を超える場合，収集時の負荷が高くなるため，収集を中止し，Mail Dead UserCustomフィールドおよびMail Waiting UserCustomフィールドの値には0を設定します。

インスタンス名を確認するには，jpcconf inst listコマンドを使用します。また，インスタンス環境を更新するには，jpcconf inst setupコマンドを使用します。コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

インスタンス環境を更新する手順を次に示します。複数のインスタンス環境を更新する場合は，この手順を繰り返し実施します。

インスタンス名を確認する。

PFM - Agent for Dominoを示すサービスキーを指定して，jpcconf inst listコマンドを実行します。

jpcconf inst list -key Domino

設定されているインスタンス名がDomino01の場合，Domino01と表示されます。

更新したいインスタンス環境のPFM - Agent for Dominoのサービスが起動されている場合は，停止する。

サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

jpcconf inst setupコマンド実行時に，更新したいインスタンス環境のサービスが起動されている場合は，確認メッセージが表示され，サービスを停止できます。サービスを停止した場合は，更新処理が続行されます。サービスを停止しなかった場合は，更新処理が中断されます。

PFM - Agent for Dominoを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcconf inst setupコマンドを実行する。

例えば，PFM - Agent for Dominoのインスタンス名Domino01のインスタンス環境を更新する場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcconf inst setup -key Domino -inst Domino01

ドミノのインスタンス情報を設定する。

表2-7に示した項目を，コマンドの指示に従って入力します。現在設定されている値が表示されます。表示された値を変更しない場合は，リターンキーだけを押してください。すべての入力が終了すると，インスタンス環境が更新されます。

更新したインスタンス環境のサービスを再起動する。

サービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

注意

更新できない項目の値を変更したい場合は，インスタンス環境を削除したあと，再作成してください。

コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

2.4.3　Storeバージョン2.0への移行

Storeデータベースの保存形式には，バージョン1.0と2.0の2種類あります。Storeバージョン2.0の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の稼働監視システムの運用設計について説明している章を参照してください。

Storeバージョン2.0は，PFM - BaseまたはPFM - Managerのバージョン08-10以降の環境に，08-10以降のPFM - Agent for Dominoを新規インストールした場合にデフォルトで利用できます。それ以外の場合は，Storeバージョン1.0形式のままとなっているため，セットアップコマンドによってStoreバージョン2.0に移行してください。

何らかの理由によってStoreバージョン1.0に戻す必要がある場合は，Storeバージョン2.0のアンセットアップを行ってください。

インストール条件に対応するStoreバージョン2.0の利用可否と利用手順を次の表に示します。

表2‒8　Storeバージョン2.0の利用可否および利用手順

インストール条件

Storeバージョン2.0の利用可否

Storeバージョン2.0の利用手順

インストール済みのPFM - Base，またはPFM - Managerのバージョン

PFM - Agentのインストール方法

08-10より前

上書きインストール

利用できない

PFM - Base，または，PFM - Managerを08-10以降にバージョンアップ後，セットアップコマンドを実行

新規インストール

08-10以降

上書きインストール

既存のインスタンスについてはセットアップ後利用できる

セットアップコマンドを実行

新規インスタンスについては利用できる

インスタンス構築時にjpcconf inst setupコマンドで設定

新規インストール

利用できる

インスタンス構築時にjpcconf inst setupコマンドで設定

(1)　Storeバージョン2.0のセットアップ

Storeバージョン2.0へ移行する場合のセットアップ手順について説明します。

システムリソース見積もりと保存期間の設計

Storeバージョン2.0導入に必要なシステムリソースが，実行環境に適しているかどうかを確認してください。必要なシステムリソースを次に示します。

ディスク容量

ファイル数

1プロセスがオープンするファイル数

これらの値は保存期間の設定によって調節できます。実行環境の保有しているリソースを考慮して保存期間を設計してください。システムリソースの見積もりについては，リリースノートを参照してください。

フォルダの設定

Storeバージョン2.0に移行する場合に，Storeバージョン1.0でのフォルダ設定では，Agent Storeサービスが起動しないことがあります。このため，Agent Storeサービスが使用するフォルダの設定を見直す必要があります。Agent Storeサービスが使用するフォルダの設定はjpcconf db defineコマンドを使用して表示・変更できます。

Storeバージョン2.0は，Storeデータベースの保存先フォルダやバックアップ先フォルダの最大長がStoreバージョン1.0と異なります。Storeバージョン1.0でフォルダの設定を相対パスに変更している場合，絶対パスに変換した値がStoreバージョン2.0でのフォルダ最大長の条件を満たしているか確認してください。Storeバージョン2.0のフォルダ最大長は214バイトです。フォルダ最大長の条件を満たしていない場合は，Agent Storeサービスが使用するフォルダの設定を変更したあと，手順3以降に進んでください。

セットアップコマンドの実行

Storeバージョン2.0に移行するため，次のコマンドを実行します。

jpcconf db vrset -ver 2.0 -key Domino

jpcconf db vrsetコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

保存期間の設定

手順1の見積もり時に設計した保存期間を設定してください。Agent Storeサービスを起動して，PFM - Web Consoleで設定してください。

(2)　Storeバージョン2.0のアンセットアップ

Storeバージョン2.0はjpcconf db vrset -ver 1.0コマンドを使用してアンセットアップします。Storeバージョン2.0をアンセットアップすると，Storeデータベースのデータはすべて初期化され，Storeバージョン1.0に戻ります。

jpcconf db vrsetコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

(3)　注意事項

(a)　Storeバージョン1.0からStoreバージョン2.0に移行する場合

StoreデータベースをStoreバージョン1.0からStoreバージョン2.0に移行した場合，PIレコードタイプのレコードの保存期間の設定は引き継がれますが，PDレコードタイプのレコードについては，以前の設定値（保存レコード数）に関係なくデフォルトの保存日数がレコードごとに設定され，保存日数以前に収集されたデータは削除されます。

例えば，Storeバージョン1.0で，Collection Intervalが3,600秒のPDレコードの保存レコード数を1,000に設定していた場合，PDレコードは1日に24レコード保存されることになるので，1,000/24≒約42日分のデータが保存されています。このStoreデータベースをStoreバージョン2.0へ移行した結果，デフォルト保存日数が10日に設定されたとすると，11日以上前のデータは削除されて参照できなくなります。

Storeバージョン2.0へ移行する前に，PDレコードタイプのレコードの保存レコード数の設定を確認し，Storeバージョン2.0でのデフォルト保存日数以上のデータが保存される設定となっている場合は，jpctool db dumpコマンドでデータベース内のデータを出力してください。Storeバージョン2.0でのデフォルト保存日数については，リリースノートを参照してください。

(b)　Storeバージョン2.0からStoreバージョン1.0に戻す場合

Storeバージョン2.0をアンセットアップすると，データは初期化されます。このため，Storeバージョン1.0に変更する前に，jpctool db dumpコマンドでStoreバージョン2.0の情報を出力してください。

2.5　バックアップとリストア

PFM - Agent for Dominoのバックアップおよびリストアについて説明します。

障害が発生してシステムが壊れた場合に備えて，PFM - Agent for Dominoの設定情報のバックアップを取得してください。また，PFM - Agent for Dominoをセットアップしたときなど，システムを変更したときにはバックアップを取得してください。

なお，Performance Managementシステム全体のバックアップおよびリストアについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，バックアップとリストアについて説明している章を参照してください。

2.5.1　バックアップ

バックアップはファイルをコピーするなど，任意の方法で取得してください。バックアップを取得する際は，PFM - Agent for Dominoのサービスを停止した状態で行ってください。

注意事項

PFM - Agent for Dominoのバックアップを取得する際は，取得した環境の製品バージョン番号を管理するようにしてください。製品バージョン番号の詳細については，リリースノートを参照してください。

バックアップ時にはインスタンス，監視対象の構成（論理ホスト環境を含む）を記録しておく必要があります。

PFM - Agent for Dominoの設定情報のバックアップ対象ファイルを次の表に示します。

表2‒9　PFM - Agent for Dominoのバックアップ対象ファイル（物理ホストの場合）

ファイル名

説明

インストール先フォルダ¥agtl¥agent¥*.iniファイル

Agent Collectorサービスの設定ファイル

インストール先フォルダ¥agtl¥agent¥インスタンス名¥*.ini※

インストール先フォルダ¥agtl¥store¥*.iniファイル

Agent Storeサービスの設定ファイル

インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名¥*.ini

注※

次の場合には，ファイルパスに設定しているファイルもバックアップを取得してください。

jpcagt.iniファイルで，[Notes Log Check Options]セクションのIncludeエントリにファイルパスを設定している場合

jpcagt.iniファイルで，[User Defined Stat Options]セクションのStatDefine.iniエントリにファイルパスを設定している場合

表2‒10　PFM - Agent for Dominoのバックアップ対象ファイル（論理ホストの場合）

ファイル名

説明

インストール先フォルダ¥agtl¥agent¥*.iniファイル

Agent Collectorサービスの設定ファイル

環境フォルダ※1¥agtl¥agent¥インスタンス名¥*.ini※2

インストール先フォルダ¥agtl¥store¥*.iniファイル

Agent Storeサービスの設定ファイル

環境フォルダ※1¥agtl¥store¥インスタンス名¥*.ini

注※1

環境フォルダは，論理ホスト作成時に作成される共有ディスク上のフォルダです。

注※2

次の場合には，ファイルパスに設定しているファイルもバックアップを取得してください。

jpcagt.iniファイルで，[Notes Log Check Options]セクションのIncludeエントリにファイルパスを設定している場合

jpcagt.iniファイルで，[User Defined Stat Options]セクションのStatDefine.iniエントリにファイルパスを設定している場合

2.5.2　リストア

PFM - Agent for Dominoの設定情報をリストアする場合は，次に示す前提条件を確認した上で，バックアップ対象ファイルを元の位置にコピーしてください。バックアップした設定情報ファイルで，ホスト上の設定情報ファイルを上書きします。

前提条件

PFM - Agent for Dominoがインストール済みであること。

PFM - Agent for Dominoのサービスが停止していること。

注意事項

PFM - Agent for Dominoの設定情報をリストアする場合，バックアップを取得した環境とリストアする環境の製品バージョン番号が完全に一致している必要があります。製品バージョン番号の詳細については，リリースノートを参照してください。リストアの可否についての例を次に示します。

リストアできるケース

PFM - Agent for Domino 08-50でバックアップした設定情報をPFM - Agent for Domino 08-50にリストアする。

リストアできないケース

・PFM - Agent for Domino 08-00でバックアップした設定情報をPFM - Agent for Domino 08-50にリストアする。

・PFM - Agent for Domino 08-50でバックアップした設定情報をPFM - Agent for Domino 08-50-04にリストアする。

2.6　Webブラウザでマニュアルを参照するための設定

Performance Managementでは，PFM - Web Consoleがインストールされているホストに，プログラムプロダクトに標準添付されているマニュアル提供媒体からマニュアルをコピーすることで，Webブラウザでマニュアルを参照できるようになります。なお，PFM - Web Consoleをクラスタ運用している場合は，実行系，待機系それぞれの物理ホストでマニュアルをコピーしてください。

2.6.1　マニュアルを参照するための設定

(1)　PFM - Web Consoleのヘルプからマニュアルを参照する場合

PFM - Web Consoleのセットアップ手順に従い，PFM - Web ConsoleにPFM - Agentを登録する（PFM - Agentの追加セットアップを行う）。

PFM - Web Consoleがインストールされているホストに，マニュアルのコピー先ディレクトリを作成する。

Windowsの場合：PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ¥doc¥言語コード¥××××

UNIXの場合：/opt/jp1pcwebcon/doc/ja/××××

××××には，PFM - AgentのヘルプIDを指定してください。ヘルプIDについては，「付録C　識別子一覧」を参照してください。

手順2で作成したディレクトリの直下に，マニュアル提供媒体から次のファイルおよびフォルダをコピーする。

HTMLマニュアルの場合

Windowsの場合

該当するドライブ¥MAN¥3021¥資料番号（03004A0Dなど下の，すべてのHTMLファイル，CSSファイル，およびGRAPHICSフォルダ

UNIXの場合

/提供媒体のマウントポイント/MAN/3021/資料番号（03004A0Dなど）下の，すべてのHTMLファイル，CSSファイル，およびGRAPHICSディレクトリ

PDFマニュアルの場合

Windowsの場合

該当するドライブ¥MAN¥3021¥資料番号（03004A0Dなど）下のPDFファイル

UNIXの場合

/提供媒体のマウントポイント/MAN/3021/資料番号（03004A0Dなど）下のPDFファイル

コピーの際，HTMLマニュアルの場合はINDEX.HTMファイルが，PDFマニュアルの場合はPDFファイル自体が，作成したディレクトリ直下に配置されるようにしてください。

PFM - Web Consoleを再起動する。

(2)　お使いのマシンのハードディスクからマニュアルを参照する場合

提供媒体のsetup.exeを使ってインストールするか，または直接HTMLファイル，CSSファイル，PDFファイル，およびGIFファイルを任意のフォルダにコピーしてください。

HTMLマニュアルの場合，次のディレクトリ構成になるようにしてください。

html（HTMLファイルおよびCSSファイルを格納）
└ GRAPHICS（GIFファイルを格納）

2.6.2　マニュアルの参照手順

マニュアルの参照手順を次に示します。

PFM - Web Consoleの［メイン］画面のメニューバーフレームにある［ヘルプ］メニューをクリックし，［ヘルプ選択］画面を表示する。

マニュアル名またはマニュアル名の後ろの［PDF］をクリックする。

マニュアル名をクリックするとHTML形式のマニュアルが表示されます。［PDF］をクリックするとPDF形式のマニュアルが表示されます。

Webブラウザでの文字の表示に関する注意事項

Windowsの場合，［スタート］メニューからオンラインマニュアルを表示させると，すでに表示されているWebブラウザの画面上にHTMLマニュアルが表示されることがあります。

3　インストールとセットアップ（UNIXの場合）

この章では，PFM - Agent for Dominoのインストールおよびセットアップ方法について説明します。Performance Managementシステム全体のインストールおよびセットアップ方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

3.1　インストールとセットアップ

ここでは，PFM - Agent for Dominoをインストールおよびセットアップする手順について説明します。

3.1.1　インストールとセットアップの流れ

PFM - Agent for Dominoをインストールおよびセットアップする流れを次の図に示します。

図3‒1　インストールとセットアップの流れ（UNIXの場合）

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleのインストールおよびセットアップの手順は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

なお，ユーザー入力を必要とするセットアップコマンドは，対話形式で実行するか非対話形式で実行するかを選択できます。

対話形式で実行する場合は，コマンドの指示に従ってユーザーが値を入力する必要があります。

非対話形式で実行する場合は，コマンド実行中に必要となる入力作業をオプション指定や定義ファイルで代替するため，ユーザー入力が不要になります。また，バッチ処理やリモート実行によってセットアップ作業を自動化できるため，管理者の負担や運用コストを低減できます。

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

3.1.2　インストールとセットアップの前に

PFM - Agent for Dominoをインストールおよびセットアップをする前に確認しておくことを説明します。

(1)　前提OS

PFM - Agent for Dominoが動作するOSを次に示します。

Solaris 10 (SPARC)

AIX 6.1

AIX 7.1

(2)　ネットワークの環境設定

Performance Managementが動作するためのネットワーク環境について説明します。

(a)　IPアドレスの設定

PFM - Agent for Dominoのホストは，ホスト名でIPアドレスを解決できる環境を設定してください。IPアドレスを解決できない環境では，PFM - Agentは起動できません。

監視ホスト名（Performance Managementシステムのホスト名として使用する名前）には，実ホスト名またはエイリアス名を使用できます。

監視ホスト名に実ホスト名を使用している場合

Windowsシステムではhostnameコマンド，UNIXシステムではuname -nコマンドを実行して確認したホスト名で，IPアドレスが解決できるように環境設定をしてください。なお，UNIXシステムでは，hostnameコマンドで取得するホスト名を使用することもできます。

監視ホスト名にエイリアス名を使用している場合

設定しているエイリアス名でIPアドレスが解決できるように環境設定をしてください。

監視ホスト名の設定については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ホスト名とIPアドレスは，次のどれかの方法で設定してください。

Performance Managementのホスト情報設定ファイル（jpchostsファイル）

hostsファイル

DNS

注意

Performance Managementは，DNS環境でも運用できますが，FQDN形式のホスト名には対応していません。このため，監視ホスト名は，ドメイン名を除いて指定してください。

複数のLAN環境で使用する場合は，jpchostsファイルでIPアドレスを設定してください。詳細は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

Performance Managementは，DHCPによる動的なIPアドレスが割り振られているホスト上では運用できません。Performance Managementを導入するすべてのホストに，固定のIPアドレスを設定してください。

Performance Managementでは，ネットワーク構成がIPv4環境だけでなくIPv6環境にも対応しています。そのため，IPv4環境とIPv6環境が混在するネットワーク構成でも，Performance Managementを運用できます。

PFM - Agent for Dominoでは，PFM - ManagerとIPv6で通信できます。ただし，PFM - Agent for DominoおよびPFM - Managerが導入されているホストのOSが，WindowsまたはLinuxの場合に限ります。

IPv4環境とIPv6環境での通信の適用範囲については，「付録L　IPv4環境とIPv6環境での通信について」を参照してください。.

IPv6で通信する場合，PFM - ManagerホストとPFM - AgentホストのそれぞれでIPv6の利用設定を有効にする必要があります。また，PFM - Agent for Dominoをインストールする前に，PFM - AgentホストでIPv6の利用設定を有効にする必要があります。この設定はjpcconf ipv6 enableコマンドで実行しますが，すでに有効になっている場合，この設定は必要ありません。IPv6の利用設定を確認するためには，jpcconf ipv6 displayコマンドを実行します。

jpcconf ipv6 enable，jpcconf ipv6 displayコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。また，jpcconf ipv6 enableコマンドを実行する条件やタイミングについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のIPv6環境が含まれる場合のネットワーク構成例について説明している章を参照してください。

なお，PFM - Agent for Dominoと監視対象ホストをIPv6で通信する場合，名前解決できる監視対象ホスト名を指定してください。

PFM - Agent for Dominoと監視対象との通信は，解決できるIPアドレスで通信します。また，PFM - Agent for Dominoと監視対象との通信では，IPv4とIPv6が共存した環境の場合，解決できるIPアドレスで通信に失敗したとき，別のIPアドレスで通信することはありません。

例えば，IPv4で接続に失敗した場合，IPv6でリトライすることはありません。また，IPv6で接続に失敗した場合に，IPv4でリトライすることもありません。事前に接続できることを確認してください。

(b)　ポート番号の設定

Performance Managementプログラムのサービスは，デフォルトで次の表に示すポート番号が割り当てられています。これ以外のサービスまたはプログラムに対しては，サービスを起動するたびに，そのときシステムで使用されていないポート番号が自動的に割り当てられます。また，ファイアウォール環境で，Performance Managementを使用するときは，ポート番号を固定してください。ポート番号の固定の手順は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

表3‒1　デフォルトのポート番号とPerformance Managementプログラムのサービス（UNIXの場合）

サービス説明

サービス名

パラメーター

ポート番号

備考

サービス構成情報管理機能

Name Server

jp1pcnsvr

22285

PFM - ManagerのName Serverサービスで使用されるポート番号。Performance Managementのすべてのホストで設定される。

サービス状態管理機能

Status Server

jp1pcstatsvr

22350

PFM - ManagerおよびPFM - BaseのStatus Serverサービスで使用されるポート番号。

PFM - ManagerおよびPFM - Baseがインストールされているホストで設定される。

JP1/SLM連携機能

JP1/ITSLM

−

20905

JP1/SLMで設定されるポート番号。

（凡例）

−：なし

これらのPFM - Agent for Dominoが使用するポート番号で通信できるように，ネットワークを設定してください。

(3)　インストールに必要なOSユーザー権限について

PFM - Agent for Dominoをインストールするときは，必ず，スーパーユーザー権限を持つアカウントで実行してください。

(4)　前提プログラム

ここでは，PFM - Agent for Dominoをインストールする場合に必要な前提プログラムを説明します。プログラムの構成を次に示します。

図3‒2　プログラムの構成

(a)　監視対象プログラム

PFM - Agent for Dominoの監視対象プログラムを次に示します。

Lotus Domino

PFM - Agent for Dominoは，監視対象プログラムと同一ホストにインストールする必要があります。PFM - Agent for Dominoと監視対象のLotus Dominoのインストール順序は問いません。

(b)　Performance Managementプログラム

監視エージェントには，PFM - Agent for DominoとPFM - Baseをインストールします。PFM - BaseはPFM - Agent for Dominoの前提プログラムです。同一ホストに複数のPFM - Agentをインストールする場合でも，PFM - Baseは1つだけでかまいません。ただし，PFM - ManagerとPFM - Agent for Dominoを同一ホストにインストールする場合，PFM - Baseは不要です。

Performance Managementプログラムを導入するホストとバージョンの関係については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のシステム構成のバージョン互換について説明している章を参照してください。

また，PFM - Agent for Dominoを使ってDominoの稼働監視を行うためには，PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleが必要です。

(5)　障害発生時の資料採取の準備

トラブルが発生した場合に調査資料として，コアダンプファイルが必要になることがあります。コアダンプファイルの出力はユーザーの環境設定に依存するため，次に示す設定を確認しておいてください。

コアダンプファイルのサイズ設定

コアダンプファイルの最大サイズは，rootユーザーのコアダンプファイルのサイズ設定（ulimit -c）によって制限されます。次のようにスクリプトを設定してください。

ulimit -c unlimited

この設定が，ご使用のマシンのセキュリティポリシーに反する場合は，これらのスクリプトの設定を次のようにコメント行にしてください。

# ulimit -c unlimited

注意事項

コメント行にした場合，プロセスで発生したセグメンテーション障害やバス障害などのコアダンプファイルの出力契機に，コアダンプが出力されないため，調査できないおそれがあります。

(6)　クラスタシステムでのインストールとセットアップについて

クラスタシステムでのインストールとセットアップは，前提となるネットワーク環境やプログラム構成が，通常の構成のセットアップとは異なります。また，実行系ノードと待機系ノードでの作業が必要になります。詳細については，「4.　クラスタシステムでの運用」を参照してください。

(7)　注意事項

ここでは，Performance Managementをインストールおよびセットアップするときの注意事項を説明します。

(a)　環境変数に関する注意事項

Performance ManagementではJPC_HOSTNAMEを環境変数として使用しているため，ユーザー独自に環境変数として設定しないでください。設定した場合は，Performance Managementが正しく動作しません。

(b)　同一ホストにPerformance Managementプログラムを複数インストール，セットアップするときの注意事項

Performance Managementは，同一ホストにPFM - Manager，PFM - Web Console，およびPFM - Agentをインストールすることもできます。その場合の注意事項を次に示します。

PFM - ManagerとPFM - Agentを同一ホストにインストールする場合，PFM - Baseは不要です。この場合，PFM - Agentの前提プログラムはPFM - Managerになるため，PFM - ManagerをインストールしてからPFM - Agentをインストールしてください。

PFM - BaseとPFM - Managerは同一ホストにインストールできません。PFM - BaseとPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Managerをインストールする場合は，PFM - Web Console以外のすべてのPerformance ManagementプログラムをアンインストールしたあとにPFM - Manager，PFM - Agentの順でインストールしてください。また，PFM - Manager とPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Baseをインストールする場合も同様に，PFM - Web Console以外のすべてのPerformance ManagementプログラムをアンインストールしたあとにPFM - Base，PFM - Agentの順でインストールしてください。

PFM - ManagerがインストールされているホストにPFM - Agentをインストールすると，接続先PFM - ManagerはローカルホストのPFM - Managerとなります。この場合，接続先PFM - ManagerをリモートホストのPFM - Managerに変更できません。リモートホストのPFM - Managerに接続したい場合は，インストールするホストにPFM - Managerがインストールされていないことを確認してください。

PFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Managerをインストールすると，PFM - Agentの接続先PFM - Managerは自ホスト名に設定し直されます。共通メッセージログに設定結果が出力されています。結果を確認してください。

PFM - Web Consoleがインストールされているホストに，PFM - Agentをインストールする場合は，Webブラウザの画面をすべて閉じてからインストールを実施してください。

Performance Managementプログラムを新規にインストールした場合は，ステータス管理機能がデフォルトで有効になります。ただし，07-50から08-00以降にバージョンアップインストールした場合は，ステータス管理機能の設定状態はバージョンアップ前のままとなります。ステータス管理機能の設定を変更する場合は，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

ポイント

システムの性能や信頼性を向上させるため，PFM - Manager，PFM - Web Console，およびPFM - Agentはそれぞれ別のホストで運用することをお勧めします。

(c)　バージョンアップの注意事項

Performance Managementプログラムをバージョンアップする場合の注意事項については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップの章にある，バージョンアップの注意事項について説明している個所を参照してください。

PFM - Agent for Dominoをバージョンアップする場合の注意事項については，「付録H　バージョンアップ手順とバージョンアップ時の注意事項」を参照してください。

なお，バージョンアップの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録を参照してください。

(d)　その他の注意事項

Performance Managementのプログラムをインストールする場合，次に示すセキュリティ関連プログラムがインストールされていないかどうか確認してください。インストールされている場合，次の説明に従って対処してください。

セキュリティ監視プログラム

セキュリティ監視プログラムを停止するかまたは設定を変更して，Performance Managementのプログラムのインストールを妨げないようにしてください。

ウィルス検出プログラム

ウィルス検出プログラムを停止してからPerformance Managementのプログラムをインストールすることを推奨します。

Performance Managementのプログラムのインストール中にウィルス検出プログラムが稼働している場合，インストールの速度が低下したり，インストールが実行できなかったり，または正しくインストールできなかったりすることがあります。

プロセス監視プログラム

プロセス監視プログラムを停止するかまたは設定を変更して，Performance Managementのサービスまたはプロセス，および共通コンポーネントのサービスまたはプロセスを監視しないようにしてください。

Performance Managementのプログラムのインストール中に，プロセス監視プログラムによって，これらのサービスまたはプロセスが起動されたり停止されたりすると，インストールに失敗することがあります。

Performance Managementのプログラムが1つもインストールされていない環境に新規インストールする場合は，インストール先ディレクトリにファイルやディレクトリがないことを確認してください。

インストール時のステータスバーに「Installation failed.」と表示されてインストールが失敗した場合，インストールログを採取してください。なお，このログファイルは，次にインストールすると上書きされるため，必要に応じてバックアップを採取してください。インストールログのデフォルトのファイル名については，「11.4.2(2)　トラブルシューティング時に採取するPerformance Managementの情報」を参照してください。

インストール先ディレクトリにリンクを張りPerformance Managementのプログラムをインストールした場合，全Performance Managementのプログラムをアンインストールしても，リンク先のディレクトリに一部のファイルやディレクトリが残る場合があります。削除する場合は，手動で行ってください。また，リンク先にインストールする場合，リンク先に同名のファイルやディレクトリがあるときは，Performance Managementのプログラムのインストール時に上書きされるので，注意してください。

/opt/jp1pc/setupディレクトリにPFM - Agent for Dominoのセットアップファイルがある場合，新規PFM - Agent for Dominoの追加セットアップが実行されます。PFM - Agent for Dominoの追加セットアップが成功した場合の実行結果は共通メッセージログに「KAVE05908-I エージェント追加セットアップは正常に終了しました」と出力されます。確認してください。

3.1.3　インストール手順

ここでは，PFM - Agent for Dominoのプログラムをインストールする順序と提供媒体からプログラムをインストールする手順を説明します。

(1)　プログラムのインストール順序

まず，PFM - Baseをインストールし，次にPFM - Agentをインストールします。PFM - BaseがインストールされていないホストにPFM - Agentをインストールすることはできません。

なお，PFM - Managerと同一ホストにPFM - Agentをインストールする場合は，PFM - Manager，PFM - Agentの順でインストールしてください。また，Storeデータベースをバージョン1.0からバージョン2.0にバージョンアップする場合，PFM - AgentとPFM - ManagerまたはPFM - Baseのインストール順序によって，セットアップ方法が異なります。Storeバージョン2.0のセットアップ方法については，「3.4.3　Storeバージョン2.0への移行」を参照してください。

同一ホストに複数のPFM - Agentをインストールする場合，PFM - Agent相互のインストール順序は問いません。

図3‒3　プログラムのインストール順序

(2)　プログラムのインストール方法

UNIXホストにPFM - Agent for Dominoをインストールするには，提供媒体を使用する方法と，JP1/NETM/DMを使用してリモートインストールする方法があります。

JP1/NETM/DMを使用する方法については，次のマニュアルを参照してください。

「JP1/NETM/DM Manager」

「JP1/NETM/DM SubManager（UNIX(R)用）」

「JP1/NETM/DM Client（UNIX(R)用）」

提供媒体を使用する場合のインストール手順をOSごとに示します。

(a)　Solarisの場合

プログラムをインストールするホストに，スーパーユーザーでログインするかまたはsuコマンドでユーザーをスーパーユーザーに変更する。

ローカルホストで起動しているPerformance Managementのサービスがあれば，すべて停止する。

停止するサービスは，物理ホストおよび論理ホスト上のPerformance Managementのサービスです。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

提供媒体をセットする。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動する。※

/cdrom/cdrom/solaris/setup /cdrom/cdrom

HITACHI PP Installerが起動され，初期画面が表示されます。

なお，指定するコマンドは，ご使用の環境によって異なります。

初期画面で「I」を入力する。

インストールできるプログラムの一覧が表示されます。

インストールしたいプログラムを選択して，「I」を入力する。

選択したプログラムがインストールされます。なお，プログラムを選択するには，カーソルを移動させ，スペースキーで選択します。

インストールが正常終了したら，「Q」を入力する。

Hitachi PP Installerの初期画面に戻ります。

注※

自動マウント機能を解除している環境では，Hitachi PP Installerを起動する前に，/usr/sbin/mountコマンドを次のように指定して該当する装置をマウントしてください。

/usr/sbin/mount -F cdfs -r デバイススペシャルファイル名 /cdrom/cdrom

なお，指定するコマンドは，使用する環境によって異なります。

(b)　AIXの場合

プログラムをインストールするホストに，スーパーユーザーでログインするかまたはsuコマンドでユーザーをスーパーユーザーに変更する。

ローカルホストで起動しているPerformance Managementのサービスがあればすべて停止する。

停止するサービスは，物理ホストおよび論理ホスト上のPerformance Managementのサービスです。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

提供媒体をセットする。

mountコマンドを実行して，該当する装置をマウントする。

例えば，該当する装置を/cdromにマウントする場合，次のように指定してコマンドを実行します。

/usr/sbin/mount -r -v cdrfs /dev/cd0 /cdrom

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動する。

/cdrom/AIX/SETUP /cdrom

Hitachi PP Installerが起動され，初期画面が表示されます。

初期画面で「I」を入力する。

インストールできるプログラムの一覧が表示されます。

インストールしたいプログラムを選択して，「I」を入力する。

選択したプログラムがインストールされます。なお，プログラムを選択するには，カーソルを移動させ，スペースキーで選択します。

インストールが正常終了したら，「Q」を入力する。

Hitachi PP Installerの初期画面に戻ります。

3.1.4　PFM - Agent for Dominoのセットアップ手順

ここでは，PFM - Agent for Dominoを運用するための，セットアップについて説明します。

[図データ]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

(1)　LANG環境変数の設定

LANG環境変数を設定します。

これらのLANG環境変数を設定する前に，設定する言語環境が正しくインストール・構築されていることを確認しておいてください。正しくインストール・構築されていない場合，文字化けが発生したり，定義データが不当に書き換わってしまったりすることがあります。

注意

共通メッセージログの言語は，サービス起動時やコマンド実行時に設定されているLANG環境変数によって決まります。そのため，日本語や英語など，複数の言語コードの文字列が混在することがあります。

PFM - Agent for Dominoで使用できるLANG環境変数を次の表に示します。なお，表に示す以外の言語（ドイツ語，フランス語，スペイン語，韓国語，中国語（簡体字），および，ロシア語）を設定した場合，LANG環境変数の値は「C」で動作します。

表3‒2　PFM - Agent for Dominoで使用できるLANG環境変数（Solarisの場合）

言語

文字コード

LANG環境変数の値

日本語

Shift-JIS（SJIS）

ja_JP.PCK

EUC

ja

japanese

英語（日本語なし）

ASCII

C

表3‒3　PFM - Agent for Dominoで使用できるLANG環境変数（AIXの場合）

言語

文字コード

LANG環境変数の値

日本語

Shift-JIS（SJIS）

Ja_JP

Ja_JP.IBM-932

EUC

ja_JP

ja_JP.IBM-eucJP

英語（日本語なし）

ASCII

C

(2)　PFM - Agent for Dominoの登録

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleを使ってPFM - Agentを一元管理するために，PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleにPFM - Agent for Dominoを登録する必要があります。

PFM - Managerのバージョンが08-50以降の場合，PFM - Agentの登録は自動で行われるため，ここで説明する手順は不要です。

ただし，PFM - ManagerよりあとでリリースされたPFM - AgentまたはPFM - RMについては手動登録が必要になる場合があります。手動登録の要否については，PFM - Managerのリリースノートを参照してください。

PFM - Agentの登録の流れを次の図に示します。

図3‒4　PFM - Agentの登録の流れ

注意事項

PFM - Agentの登録は，インスタンス環境を設定する前に実施してください。

すでにPFM - Agent for Dominoの情報が登録されているPerformance Managementシステムに，新たに同じバージョンのPFM - Agent for Dominoを追加した場合，PFM - Agentの登録は必要ありません。

バージョンが異なるPFM - Agent for Dominoを，異なるホストにインストールする場合，古いバージョン，新しいバージョンの順でセットアップしてください。

PFM - Managerと同じホストにPFM - Agentをインストールした場合，jpcconf agent setupコマンドが自動的に実行されます。共通メッセージログに「KAVE05908-I エージェント追加セットアップは正常に終了しました」と出力されるので，結果を確認してください。コマンドが正しく実行されていない場合は，コマンドを実行し直してください。コマンドの実行方法については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドの章を参照してください。

PFM - Agent for Dominoの情報を登録する作業では，PFM - Web Consoleの［レポート階層］画面および［アラーム階層］画面に「Domino」という名前のディレクトリが作成されます。［レポート階層］画面で，すでに独自に「Domino」という名前のディレクトリまたはファイルを作成していた場合には，名前を変更してから作業を始めてください。

(a)　PFM - Agent for Dominoのセットアップファイルをコピーする

PFM - Agent for DominoをインストールしたホストにあるセットアップファイルをPFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleをインストールしたホストにコピーします。手順を次に示します。

PFM - Agentのセットアップファイルをバイナリーモードでコピーする。

ファイルが格納されている場所およびファイルをコピーする場所を次の表に示します。

表3‒4　コピーするセットアップファイル

PFM - Agentの

セットアップファイル

コピー先

PFMプログラム名

OS

コピー先ディレクトリ

/opt/jp1pc/setup/jpcagtlw.EXE

PFM - Manager

Windows

PFM - Managerのインストール先フォルダ¥setup¥

/opt/jp1pc/setup/jpcagtlu.Z

UNIX

/opt/jp1pc/setup/

/opt/jp1pc/setup/jpcagtlw.EXE

PFM - Web Console

Windows

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ¥setup¥

/opt/jp1pc/setup/jpcagtlu.Z

UNIX

/opt/jp1pcwebcon/setup/

(b)　PFM - Managerホストでセットアップコマンドを実行する

PFM - ManagerでPFM - Agent for Dominoをセットアップするためのコマンドを実行します。手順を次に示します。

PFM - Managerが起動されている場合は，停止する。

jpcconf agent setupコマンドを実行する。

次のように指定して実行します。

jpcconf agent setup -key Domino

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf agent setupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf agent setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

注意事項

コマンドを実行するローカルホストのPerformance Managementのプログラムおよびサービスが完全に停止していない状態でjpcconf agent setupコマンドを実行した場合，エラーが発生することがあります。その場合は，Performance Managementのプログラムおよびサービスが完全に停止したことを確認したあと，再度jpcconf agent setupコマンドを実行してください。

PFM - ManagerホストにコピーしたPFM - Agentのセットアップファイルは，この作業が終了したあと，削除してもかまいません。

(c)　PFM - Web Consoleホストでセットアップコマンドを実行する

PFM - Web ConsoleでPFM - Agent for Dominoをセットアップする手順を次に示します。

PFM - Web Consoleが起動されている場合は，停止する。

jpcwagtsetupコマンドを実行する。

次のように指定して実行します。

jpcwagtsetup

PFM - Web ConsoleホストにコピーしたPFM - Agentのセットアップファイルは，この作業が終了したあと削除してもかまいません。

(3)　インスタンス環境の設定

インスタンス環境の設定では，次の項目を実施します。複数のインスタンス環境を設定する場合は，この手順を繰り返し実施します。

インスタンス情報の設定

それぞれの手順について説明します。

(a)　インスタンス情報を設定する

PFM - Agent for Dominoで監視するドミノサーバのインスタンス情報を設定します。インスタンス情報の設定は，PFM - Agentホストで実施します。

設定するインスタンス情報を次の表に示します。セットアップの操作を始める前に，次の表の情報をあらかじめ確認してください。Dominoのインスタンス情報の詳細については，Dominoのマニュアルを参照してください。

表3‒5　PFM - Agent for Dominoのインスタンス情報

項目

説明

設定できる値

デフォルト値

Domino Program Directory

監視対象のドミノサーバのプログラムディレクトリを絶対パスで指定する。(UNIX版だけ有効，Windows版は設定不要)

例：/opt/lotus

255バイト以内の半角文字列。

−

notes.ini

監視対象のドミノサーバが使用するnotes.iniファイルの絶対パス（notes.iniまでを含めた名称）を指定する。

255バイト以内の半角文字列。

−

User's mail template

追加用の個人ユーザーメールデータベーステンプレート名を指定する。ここで指定されたテンプレート名を持つデータベースが個人ユーザーメールデータベースとして扱われる。

128バイト以内の半角文字列。

追加しない場合は「none」を指定する。

none

Days for period-excess mail

個人ユーザーメールデータベースで，期間超過メールであると判断する日数を整数で指定する。

0〜65535（単位：日）。

60

Minutes for remaining mail

あるメールが滞留メールであると判断する時間（単位：分）を整数で指定する。

0〜2147483647（単位：分）。

15

Minutes for dead mail

あるメールがデッドメールであると判断する時間（単位：分）を整数で指定する。

0〜2147483647（単位：分）。

15

Use summary to mail count

デッドメール数および滞留メール数の収集に，メールボックスの一覧情報（サマリ情報）を使用するか，メール文書の情報を使用するかを指定する。PI_PIレコードのMail Dead UserCustomフィールドおよびMail Waiting UserCustomフィールドの収集時に使用する。

「Y」を指定した場合，IBM Domino Administratorで「Dominoサーバ」の「メールボックス」に表示される一覧情報を使用して収集する。※1

「N」を指定した場合，メール文書の情報を使用して収集する。※2

YまたはN

N

Store Version※3

使用するStoreバージョンを指定する。Storeバージョンについては「3.4.3　Storeバージョン2.0への移行」を参照のこと。

1.0または2.0

2.0

（凡例）

−：なし

注※1

メールボックスの一覧情報（サマリ情報）を使用すると，メール文書を読み込む必要がなくなり，収集処理時間が短縮されます。

注※2

メール文書の情報を読み込むため，サイズが大きいメールや件数が多い状態になると，レコードの収集に失敗する場合があります。また，収集対象のメールボックスのメール文書数が1,000件を超える場合，収集時の負荷が高くなるため，収集を中止し，Mail Dead UserCustomフィールドおよびMail Waiting UserCustomフィールドの値には0を設定します。

注※3

PFM - Agent for Dominoと同一ホスト上のPFM - ManagerまたはPFM - Baseが08-10以降で，インスタンス環境を新規に設定する場合に必要です。インスタンス環境を更新するときは指定できません。

注意

インスタンス環境を設定していない場合，PFM - Agent for Dominoのサービスを起動できません。

インスタンス環境を構築するには，jpcconf inst setupコマンドを使用します。インスタンス環境の構築手順を次に示します。

サービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcconf inst setupコマンドを実行する。

例えば，PFM - Agent for Dominoのインスタンス名Domino01のインスタンス環境を構築する場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcconf inst setup -key Domino -inst Domino01

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf inst setupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf inst setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

ドミノのインスタンス情報を設定する。

表3-5に示した項目を，コマンドの指示に従って入力してください。省略はできません。デフォルトで表示されている値を入力する場合は，リターンキーだけを押してください。

すべての入力が終了すると，インスタンス環境が構築されます。構築時に入力した内容を変更したい場合は，再度jpcconf inst setupコマンドを実行し，インスタンス環境を更新してください。インスタンス環境の更新については，「3.4.2　インスタンス環境の更新の設定」を参照してください。

構築されるインスタンス環境を次に示します。

インスタンス環境のディレクトリ構成

次のディレクトリ下にインスタンス環境が構築されます。

物理ホストの場合：/opt/jp1pc/agtl

論理ホストの場合：環境ディレクトリ※/jp1pc/agtl

注※

環境ディレクトリとは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリです。

構築されるインスタンス環境のディレクトリ構成を次に示します。

表3‒6　インスタンス環境のディレクトリ構成

ディレクトリ名・ファイル名

説明

agent

インスタンス名

jpcagt.ini

Agent Collectorサービス起動情報ファイル

jpcagt.ini.model※

Agent Collectorサービス起動情報ファイルのモデルファイル

log

ログファイル格納ディレクトリ

store

インスタンス名

jpcsto.ini

Agent Storeサービス起動情報ファイル

jpcsto.ini.model※

Agent Storeサービス起動情報ファイルのモデルファイル

*.DAT

データモデル定義ファイル

dump

エクスポート先ディレクトリ

backup

バックアップ先ディレクトリ

import

標準のデータベースインポート先ディレクトリ（Storeバージョン2.0の場合）

log

ログファイル格納ディレクトリ

partial

標準のデータベース部分バックアップ先ディレクトリ（Storeバージョン2.0の場合）

STPD

PDレコードタイプのパフォーマンスデータ格納先ディレクトリ（Storeバージョン2.0の場合）

STPI

PIレコードタイプのパフォーマンスデータ格納先ディレクトリ（Storeバージョン2.0の場合）

STPL

PLレコードタイプのパフォーマンスデータ格納先ディレクトリ（Storeバージョン2.0の場合）

注※

インスタンス環境を構築した時点の設定値に戻したいときに使用します。

インスタンス環境のサービスID

インスタンス環境のサービスIDは次のようになります。

プロダクトID 機能ID インスタンス番号 インスタンス名 [ホスト名]

PFM - Agent for Dominoの場合，インスタンス名にはjpcconf inst setupコマンドで指定したインスタンス名が表示されます。

サービスIDについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，付録に記載されている命名規則を参照してください。

(4)　ネットワークの設定[図データ]

Performance Managementを使用するネットワーク構成に応じて，変更する場合に必要な設定です。

ネットワークの設定には次の2つの項目があります。

IPアドレスを設定する

Performance Managementを複数のLANに接続されたネットワークで使用するときに設定します。複数のIPアドレスを設定するには，jpchostsファイルにホスト名とIPアドレスを定義します。設定したjpchostsファイルはPerformance Managementシステム全体で統一させてください。

詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ポート番号を設定する

Performance Managementが使用するポート番号を設定できます。運用での混乱を避けるため，ポート番号とサービス名は，Performance Managementシステム全体で統一させてください。

ポート番号の設定の詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(5)　ログのファイルサイズ変更[図データ]

Performance Managementの稼働状況を，Performance Management独自のログファイルに出力します。このログファイルを「共通メッセージログ」と呼びます。共通メッセージログは，デフォルトで2,048キロバイトのファイルが2ファイル使用されます。このファイルサイズを変更したい場合に，必要な設定です。

詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(6)　パフォーマンスデータの格納先の変更[図データ]

PFM - Agent for Dominoで管理されるパフォーマンスデータを格納するデータベースの保存先，バックアップ，エクスポート先，またはインポート先のディレクトリを変更したい場合に，必要な設定です。

パフォーマンスデータは，デフォルトで，次の場所に保存されます。

保存先：/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名/

バックアップ先：/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名/backup/

部分バックアップ先※：/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名/partial/

エクスポート先：/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名/dump/

インポート先※：/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名/import/

注

論理ホストで運用する場合のデフォルトの保存先については，「/opt/jp1pc」を「環境ディレクトリ/jp1pc」に読み替えてください。

注※

Storeバージョン2.0使用時だけ設定できます。

詳細については，「3.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

(7)　PFM - Agent for Dominoの接続先PFM - Managerの設定

PFM - Agentがインストールされているホストで，そのPFM - Agentを管理するPFM - Managerを設定します。接続先のPFM - Managerを設定するには，jpcconf mgrhost defineコマンドを使用します。

注意事項

同一ホスト上に，複数のPFM - Agentがインストールされている場合でも，接続先に指定できるPFM - Managerは，1つだけです。PFM - Agentごとに異なるPFM - Managerを接続先に設定することはできません。

PFM - AgentとPFM - Managerが同じホストにインストールされている場合，接続先PFM - ManagerはローカルホストのPFM - Managerとなります。この場合，接続先のPFM - ManagerをほかのPFM - Managerに変更できません。

手順を次に示します。

Performance Managementのプログラムおよびサービスを停止する。

セットアップを実施する前に，ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

jpcconf mgrhost defineコマンド実行時に，Performance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，停止を問い合わせるメッセージが表示されます。

接続先のPFM - Managerホストのホスト名を指定して，jpcconf mgrhost defineコマンドを実行する。

例えば，接続先のPFM - Managerがホストhost01上にある場合，次のように指定します。

jpcconf mgrhost define -host host01

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf mgrhost defineコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf mgrhost defineコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(8)　動作ログ出力の設定[図データ]

アラーム発生時に動作ログを出力したい場合に必要な設定です。動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

設定方法については，「付録J　動作ログの出力」を参照してください。

3.2　アンインストールとアンセットアップ

ここでは，PFM - Agent for Dominoをアンインストールおよびアンセットアップする手順について説明します。

3.2.1　アンインストールとアンセットアップの前に

ここでは，PFM - Agent for Dominoをアンインストールおよびアンセットアップするときの注意事項を次に示します。

(1)　アンインストールに必要なOSユーザー権限に関する注意事項

PFM - Agentをアンインストールするときは，必ず，スーパーユーザー権限を持つアカウントで実行してください。

(2)　ネットワークに関する注意事項

Performance Managementプログラムをアンインストールしても，servicesファイルに定義されたポート番号は削除されません。

(3)　プログラムに関する注意事項

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラムを起動したままアンインストールした場合，ファイルやディレクトリが残ることがあります。この場合は，手動でインストール先ディレクトリ以下をすべて削除してください。

PFM - BaseとPFM - Agentがインストールされているホストの場合，PFM - BaseのアンインストールはPFM - Agentをアンインストールしないと実行できません。この場合，PFM - Agent，PFM - Baseの順にアンインストールしてください。また，PFM - ManagerとPFM - Agentがインストールされているホストの場合も同様に，PFM - ManagerのアンインストールはPFM - Agentをアンインストールしないと実行できません。この場合，PFM - Agent，PFM - Managerの順にアンインストールしてください。

(4)　サービスに関する注意事項

PFM - Agentをアンインストールしただけでは，jpctool service listコマンドで表示できるサービスの情報は削除されません。この場合，jpctool service deleteコマンドを使用してサービスの情報を削除してください。PFM - Web Consoleホストにサービス情報の削除を反映するためには，jpctool service syncコマンドを実行して，PFM - Manager ホストとPFM - Web Consoleホストのエージェント情報を同期する必要があります。

サービス情報の削除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップの章のサービスの削除について説明している個所を参照してください。

(5)　その他の注意事項

PFM - Web Consoleがインストールされているホストから，Performance Managementプログラムをアンインストールする場合は，Webブラウザの画面をすべて閉じてからアンインストールを実施してください。

アンインストールを実行する前にjpcconf inst setupコマンドまたはPFM - Web Consoleで，エージェントログの出力先ディレクトリを確認してください。エージェントログの出力先をデフォルト値（/opt/jp1pc/agto/agent/agto/インスタンス名/log）以外に設定している場合，アンインストールしてもエージェントログファイルは削除されません。この場合，アンインストール実行後にエージェントログファイルを手動で削除する必要があります。

3.2.2　アンセットアップ手順

ここでは，PFM - Agent for Dominoをアンセットアップする手順を説明します。

(1)　インスタンス環境のアンセットアップ

PFM - Agent for Dominoのアンセットアップでは，次の項目を実施します。複数のインスタンス環境をアンセットアップする場合は，この手順を繰り返し実施します。

インスタンス環境の削除

手順について次に説明します。

(a)　インスタンス環境を削除する

インスタンス名を確認し，インスタンス環境を削除します。インスタンス環境の削除は，PFM - Agentホストで実施します。

インスタンス名を確認するには，jpcconf inst listコマンドを使用します。また，構築したインスタンス環境を削除するには，jpcconf inst unsetupコマンドを使用します。

インスタンス環境を削除する手順を次に示します。

インスタンス名を確認する。

PFM - Agent for Dominoを示すサービスキーを指定して，jpcconf inst listコマンドを実行します。

jpcconf inst list -key Domino

設定されているインスタンス名がDomino01の場合，Domino01と表示されます。

インスタンス環境のPFM - Agentのサービスが起動されている場合は，停止する。

サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

インスタンス環境を削除する。

PFM - Agent for Dominoを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcconf inst unsetupコマンドを実行します。

設定されているインスタンス名がDomino01の場合，次のように指定します。

jpcconf inst unsetup -key Domino -inst Domino01

jpcconf inst unsetupコマンドが正常終了すると，インスタンス環境として構築されたディレクトリおよびサービスIDが削除されます。

注意

インスタンス環境をアンセットアップしても，jpctool service listコマンドで表示できるサービスの情報は削除されません。この場合，jpctool service deleteコマンドを使用してサービスの情報を削除してください。

PFM - Web Consoleホストにインスタンス環境の削除を反映するためには，jpctool service syncコマンドを実行して，PFM - Manager ホストとPFM - Web Consoleホストのエージェント情報を同期する必要があります。

次に指定例を示します。

インスタンス名：Domino01

ホスト名：host03

Agent CollectorサービスのサービスID：LA1Domino01[host03]

Agent StoreサービスのサービスID：LS1Domino01[host03]

jpctool service delete -id L?1Domono01[host03] -host host03

コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

3.2.3　アンインストール手順

PFM - Agent for Dominoをアンインストールする手順を説明します。

PFM - Agent for Dominoをアンインストールするホストに，スーパーユーザーでログインするかまたはsuコマンドでユーザーをスーパーユーザーに変更する。

ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止する。

サービス情報を表示して，サービスが起動されていないか確認してください。

ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。なお，停止するサービスは物理ホスト上および論理ホスト上のすべてのサービスです。

サービス情報の表示方法およびサービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動する。

/etc/hitachi_setup

HITACHI PP Installerが起動され，初期画面が表示されます。

初期画面で「D」を入力する。

アンインストールできるプログラムの一覧が表示されます。

PFM - Agent for Dominoを選択して，「D」を入力する。

選択したプログラムがアンインストールされます。なお，プログラムを選択するには，カーソルを移動させ，スペースキーで選択します。

アンインストールが正常終了したら，「Q」を入力する。

Hitachi PP Installerの初期画面に戻ります。

3.3　PFM - Agent for Dominoのシステム構成の変更

監視対象システムのネットワーク構成の変更や，ホスト名の変更などに応じて，PFM - Agent for Dominoのシステム構成を変更する場合があります。

PFM - Agent for Dominoのシステム構成を変更する場合，PFM - ManagerやPFM - Web Consoleの設定変更もあわせて変更する必要があります。Performance Managementのシステム構成を変更する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

なお，PFM - Agent for Dominoでは，PFM - Agent for Dominoのヘルスチェック機能を使用している場合，物理ホスト名またはエイリアス名を変更するとき，および論理ホスト名を変更するときは，作成済みのすべてのインスタンス環境で定義ファイルを編集してください。PFM - Agent for Dominoのヘルスチェック機能を使用していない場合は，物理ホスト名またはエイリアス名を変更するとき，および論理ホスト名を変更するときにも固有の追加作業は必要ありません。

物理ホスト名またはエイリアス名を変更するとき

編集する定義ファイルと編集内容を次に示します。

定義ファイル

/opt/jp1pc/agtl/agent/インスタンス名/jpcagt.ini

編集内容

次に示す(1)〜(5)の順番で，[Health Check Options]セクションの各エントリの値に，新しいホスト名を設定します。

(1) [[HTTP Port Check]]サブセクションのHostエントリ

(2) [[SMTP Port Check]]サブセクションのHostエントリ

(3) [[POP3 Port Check]]サブセクションのHostエントリ

(4) [[LDAP Port Check]]サブセクションのHostエントリ

(5) [[NNTP Port Check]]サブセクションのHostエントリ

論理ホスト名を変更するとき

編集する定義ファイルと編集内容を次に示します。

定義ファイル

環境ディレクトリ/jp1pc/agtl/agent/インスタンス名/jpcagt.ini

編集内容

次に示す(1)〜(5)の順番で，[Health Check Options]セクションの各エントリの値に，新しいホスト名を設定します。

(1) [[HTTP Port Check]]サブセクションのHostエントリ

(2) [[SMTP Port Check]]サブセクションのHostエントリ

(3) [[POP3 Port Check]]サブセクションのHostエントリ

(4) [[LDAP Port Check]]サブセクションのHostエントリ

(5) [[NNTP Port Check]]サブセクションのHostエントリ

3.4　PFM - Agent for Dominoの運用方式の変更

収集した稼働監視データの運用手順の変更などで，パフォーマンスデータの格納先や，インスタンス環境といった，PFM - Agent for Dominoの運用方式を変更する場合があります。

ここでは，PFM - Agent for Dominoの運用方式を変更する手順を説明します。Performance Management全体の運用方式を変更する手順の詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

3.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更

PFM - Agent for Dominoで収集したパフォーマンスデータは，PFM - Agent for DominoのAgent StoreサービスのStoreデータベースで管理しています。ここではパフォーマンスデータの格納先の変更方法について説明します。

(1)　jpcconf db defineコマンドを使用して設定を変更する

Storeデータベースで管理されるパフォーマンスデータの，次のデータ格納先ディレクトリを変更したい場合は，jpcconf db defineコマンドで設定します。Storeデータベースの格納先ディレクトリを変更する前に収集したパフォーマンスデータが必要な場合は，jpcconf db defineコマンドの-moveオプションを使用してください。jpcconf db defineコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

保存先ディレクトリ

バックアップ先ディレクトリ

部分バックアップ先ディレクトリ※

エクスポート先ディレクトリ

インポート先ディレクトリ※

注※

Storeバージョン2.0使用時だけ設定できます。

jpcconf db defineコマンドで設定するオプション名，設定できる値の範囲などを次の表に示します。

表3‒7　パフォーマンスデータの格納先を変更するコマンドの設定項目

説明

オプション名

設定できる値（Storeバージョン1.0）※1

設定できる値（Storeバージョン2.0）※1

デフォルト値※2

パフォーマンスデータの保存先ディレクトリ

sd

1〜127バイトのディレクトリ名

1〜214バイトのディレクトリ名

/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名

パフォーマンスデータのバックアップ先ディレクトリ

bd

1〜127バイトのディレクトリ名

1〜211バイトのディレクトリ名

/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名/backup

パフォーマンスデータの部分バックアップ先ディレクトリ

pbd

−

1〜214バイトのディレクトリ名

/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名/partial

パフォーマンスデータをバックアップする場合の最大世代番号

bs

1〜9

1〜9

5

パフォーマンスデータのエクスポート先ディレクトリ

dd

1〜127バイトのディレクトリ名

1〜127バイトのディレクトリ名

/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名/dump

パフォーマンスデータのインポート先ディレクトリ

id

−

1〜222バイトのディレクトリ名

/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名/import

（凡例）

−：設定できません。

注※1

ディレクトリ名は，Storeデータベースのデフォルト格納先ディレクトリ（/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名）からの相対パスか，または絶対パスで指定してください。

注※2

論理ホストで運用する場合のデフォルト値については，「/opt/jp1pc」を「環境ディレクトリ/jp1pc」に読み替えてください。

(2)　jpcsto.iniファイルを編集して設定を変更する（Storeバージョン1.0の場合だけ）

Storeバージョン1.0使用時は，jpcsto.iniを直接編集して変更できます。

(a)　jpcsto.iniファイルの設定項目

jpcsto.iniファイルで編集するラベル名，設定できる値の範囲などを次の表に示します。

表3‒8　パフォーマンスデータの格納先の設定項目（jpcsto.iniの[Data Section]セクション）

説明

ラベル名

設定できる値（Storeバージョン1.0）※1

デフォルト値※2

パフォーマンスデータの保存先ディレクトリ

Store Dir※3

1〜127バイトのディレクトリ名

/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名

パフォーマンスデータのバックアップ先ディレクトリ

Backup Dir※3

1〜127バイトのディレクトリ名

/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名/backup

パフォーマンスデータをバックアップする場合の最大世代番号

Backup Save

1〜9

5

パフォーマンスデータのエクスポート先ディレクトリ

Dump Dir※3

1〜127バイトのディレクトリ名

/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名/dump

注※1

ディレクトリ名は，Storeデータベースのデフォルト格納先ディレクトリ（/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名）からの相対パスか，または絶対パスで指定してください。

指定できる文字は，次の文字を除く，半角英数字，半角記号および半角空白です。

; , * ? ' " < > |

指定値に誤りがある場合，Agent Storeサービスは起動できません。

注※2

論理ホストで運用する場合のデフォルト値については，「/opt/jp1pc」を「環境ディレクトリ/jp1pc」に読み替えてください。

注※3

Store Dir，Backup Dir，およびDump Dirには，それぞれ重複したディレクトリを指定できません。

(b)　jpcsto.iniファイルの編集前の準備

Storeデータベースの格納先ディレクトリを変更する場合は，変更後の格納先ディレクトリを事前に作成しておいてください。

Storeデータベースの格納先ディレクトリを変更すると，変更前に収集したパフォーマンスデータを使用できなくなります。変更前に収集したパフォーマンスデータが必要な場合は，次に示す手順でデータを引き継いでください。

jpctool db backupコマンドでStoreデータベースに格納されているパフォーマンスデータのバックアップを採取する。

「(c)　jpcsto.iniファイルの編集手順」に従ってStoreデータベースの格納先ディレクトリを変更する。

jpctool db restoreコマンドで変更後のディレクトリにバックアップデータをリストアする。

(c)　jpcsto.iniファイルの編集手順

手順を次に示します。

PFM - Agent のサービスを停止する。

ローカルホストでPFM -Agentのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。

テキストエディターなどで，jpcsto.iniファイルを開く。

パフォーマンスデータの格納先ディレクトリなどを変更する。

次に示す網掛け部分を，必要に応じて修正してください。

行頭および「=」の前後には空白文字を入力しないでください。

各ラベルの値の「.」は，Agent StoreサービスのStoreデータベースのデフォルト格納先ディレクトリ（/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名）を示します。格納先を変更する場合，その格納先ディレクトリからの相対パスか，または絶対パスで記述してください。

jpcsto.iniファイルには，データベースの格納先ディレクトリ以外にも，定義情報が記述されています。[Data Section]セクション以外の値は変更しないようにしてください。[Data Section]セクション以外の値を変更すると，Performance Managementが正常に動作しなくなることがあります。

jpcsto.iniファイルを保存して閉じる。

Performance Managementのプログラムおよびサービスを起動する。

注意

この手順でStoreデータベースの保存先ディレクトリを変更した場合，パフォーマンスデータファイルは変更前のディレクトリから削除されません。これらのファイルが不要な場合は，次に示すファイルだけを削除してください。

拡張子が.DBであるすべてのファイル

拡張子が.IDXであるすべてのファイル

3.4.2　インスタンス環境の更新の設定

インスタンス環境を更新したい場合は，インスタンス名を確認し，インスタンス情報を更新します。インスタンス情報の設定は，PFM - Agentホストで実施します。

更新する情報は，次の表であらかじめ確認してください。ドミノサーバのインスタンス情報の詳細については，ドミノサーバのマニュアルを参照してください。

表3‒9　PFM - Agent for Dominoのインスタンス情報

項目

説明

設定できる値

デフォルト値

Domino Program Directory

この値は更新できる。監視対象のドミノサーバのプログラムフォルダを絶対パスで指定する。(UNIX版だけ有効，Windows版は設定不要)

255バイト以内の半角文字列。

前回の設定値。

notes.ini

この値は更新できる。監視対象のドミノサーバインスタンスが使用するnotes.iniファイルの絶対パスを指定する。

255バイト以内の半角文字列。

前回の設定値。

User's mail template

この値は更新できる。追加用の個人ユーザーメールデータベースのテンプレート名を指定する。

128バイト以内の半角文字列。

追加しない場合は「none」を指定する。

前回の設定値。

Days for period - excess

この値は更新できる。個人ユーザーメールデータベースで,期間超過メールであると判断する日数を指定する。

0〜65535（単位：日）。

前回の設定値。

Minutes for remaining mail

この値は更新できる。あるメールが滞留メールであると判断する時間を指定する。

0〜2147483647（単位：分）。

前回の設定値。

Minutes for dead mail

この値は更新できる。あるメールがデッドメールであると判断する時間を指定する。

0〜2147483647（単位：分）。

前回の設定値。

Use summary to mail count

この値は更新できる。デッドメール数および滞留メール数の収集に，メールボックスの一覧情報（サマリ情報）を使用するか，メール文書の情報を使用するかを指定する。

PI_PIレコードのMail Dead User CustomフィールドおよびMail Waiting UserCustomフィールドの収集時に使用する。

「Y」を指定した場合，IBM Domino Administratorで「Dominoサーバ」の「メールボックス」に表示される一覧情報を使用して収集する。※1

「N」を指定した場合，メール文書の情報を使用して収集する。※2

YまたはN

前回の設定値。

（凡例）

−：なし

注※1

メールボックスの一覧情報（サマリ情報）を使用すると，メール文書を読み込む必要がなくなり，収集処理時間が短縮されます。

注※2

メール文書の情報を読み込むため，サイズが大きいメールや件数が多い状態になると，レコードの収集に失敗する場合があります。また，収集対象のメールボックスのメール文書数が1,000件を超える場合，収集時の負荷が高くなるため，収集を中止し，Mail Dead UserCustomフィールドおよびMail Waiting UserCustomフィールドの値には0を設定します。

インスタンス名を確認するには，jpcconf inst listコマンドを使用します。また，インスタンス環境を更新するには，jpcconf inst setupコマンドを使用します。コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

インスタンス環境を更新する手順を次に示します。複数のインスタンス環境を更新する場合は，この手順を繰り返し実施します。

インスタンス名を確認する。

PFM - Agent for Dominoを示すサービスキーを指定して，jpcconf inst listコマンドを実行します。

jpcconf inst list -key Domino

設定されているインスタンス名がDomino01の場合，Domino01と表示されます。

更新したいインスタンス環境のPFM - Agent for Dominoのサービスが起動されている場合は，停止する。

サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

jpcconf inst setupコマンド実行時に，更新したいインスタンス環境のサービスが起動されている場合は，確認メッセージが表示され，サービスを停止できます。サービスを停止した場合は，更新処理が続行されます。サービスを停止しなかった場合は，更新処理が中断されます。

PFM - Agent for Dominoを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcconf inst setupコマンドを実行する。

インスタンス名がDomino01の場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcconf inst setup -key Domino -inst Domino01

ドミノのインスタンス情報を更新する。

表3-9に示した項目を，コマンドの指示に従って入力します。現在設定されている値が表示されます。表示された値を変更しない場合は，リターンキーだけを押してください。すべての入力が終了すると，インスタンス環境が更新されます。

更新したインスタンス環境のサービスを再起動する。

サービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

注意

更新できない項目の値を変更したい場合は，インスタンス環境を削除したあと，再作成してください。

コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

3.4.3　Storeバージョン2.0への移行

Storeデータベースの保存形式には，バージョン1.0と2.0の2種類あります。Storeバージョン2.0の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の稼働監視システムの運用設計について説明している章を参照してください。

Storeバージョン2.0は，PFM - BaseまたはPFM - Managerのバージョン08-10以降の環境に，08-10以降のPFM - Agent for Dominoを新規インストールした場合にデフォルトで利用できます。それ以外の場合は，Storeバージョン1.0形式のままとなっているため，セットアップコマンドによってStoreバージョン2.0に移行してください。

何らかの理由によってStoreバージョン1.0に戻す必要がある場合は，Storeバージョン2.0のアンセットアップを行ってください。

インストール条件に対応するStoreバージョン2.0の利用可否と利用手順を次の表に示します。

表3‒10　Storeバージョン2.0の利用可否および利用手順

インストール条件

Storeバージョン2.0の利用可否

Storeバージョン2.0の利用手順

インストール済みのPFM - Base，またはPFM - Managerのバージョン

PFM - Agentのインストール方法

08-10より前

上書きインストール

利用できない

PFM - Base，または，PFM - Managerを08-10以降にバージョンアップ後，セットアップコマンドを実行

新規インストール

08-10以降

上書きインストール

既存のインスタンスについてはセットアップ後利用できる

セットアップコマンドを実行

新規インスタンスについては利用できる

インスタンス構築時にjpcconf inst setupコマンドで設定

新規インストール

利用できる

インスタンス構築時にjpcconf inst setupコマンドで設定

(1)　Storeバージョン2.0のセットアップ

Storeバージョン2.0へ移行する場合のセットアップ手順について説明します。

システムリソース見積もりと保存期間の設計

Storeバージョン2.0導入に必要なシステムリソースが，実行環境に適しているかどうかを確認してください。必要なシステムリソースを次に示します。

ディスク容量

ファイル数

1プロセスがオープンするファイル数

これらの値は保存期間の設定によって調節できます。実行環境の保有しているリソースを考慮して保存期間を設計してください。システムリソースの見積もりについては，リリースノートを参照してください。

ディレクトリの設定

Storeバージョン2.0に移行する場合に，Storeバージョン1.0でのディレクトリ設定では，Agent Storeサービスが起動しないことがあります。このため，Agent Storeサービスが使用するディレクトリの設定を見直す必要があります。Agent Storeサービスが使用するディレクトリの設定はjpcconf db defineコマンドを使用して表示・変更できます。

Storeバージョン2.0は，Storeデータベースの保存先ディレクトリやバックアップ先ディレクトリの最大長がStoreバージョン1.0と異なります。Storeバージョン1.0でディレクトリの設定を相対パスに変更している場合，絶対パスに変換した値がStoreバージョン2.0でのディレクトリ最大長の条件を満たしているか確認してください。Storeバージョン2.0のディレクトリ最大長は214バイトです。ディレクトリ最大長の条件を満たしていない場合は，Agent Storeサービスが使用するディレクトリの設定を変更したあと，手順3以降に進んでください。

セットアップコマンドの実行

Storeバージョン2.0に移行するため，次のコマンドを実行します。

jpcconf db vrset -ver 2.0 -key Domino

jpcconf db vrsetコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

保存期間の設定

手順1の見積もり時に設計した保存期間を設定してください。Agent Storeサービスを起動して，PFM - Web Consoleで設定してください。

(2)　Storeバージョン2.0のアンセットアップ

Storeバージョン2.0はjpcconf db vrset -ver 1.0コマンドを使用してアンセットアップします。Storeバージョン2.0をアンセットアップすると，Storeデータベースのデータはすべて初期化され，Storeバージョン1.0に戻ります。

jpcconf db vrsetコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

(3)　注意事項

移行についての注意事項を次に示します。

(a)　Storeバージョン1.0からStoreバージョン2.0に移行する場合

StoreデータベースをStoreバージョン1.0からStoreバージョン2.0に移行した場合，PIレコードタイプのレコードの保存期間の設定は引き継がれますが，PDレコードタイプのレコードについては，以前の設定値（保存レコード数）に関係なくデフォルトの保存日数がレコードごとに設定され，保存日数以前に収集されたデータは削除されます。

例えば，Storeバージョン1.0で，Collection Intervalが3,600秒のPDレコードの保存レコード数を1,000に設定していた場合，PDレコードは1日に24レコード保存されることになるので，1,000÷24≒約42日分のデータが保存されています。このStoreデータベースをStoreバージョン2.0へ移行した結果，デフォルト保存日数が10日に設定されたとすると，11日以上前のデータは削除されて参照できなくなります。

Storeバージョン2.0へ移行する前に，PDレコードタイプのレコードの保存レコード数の設定を確認し，Storeバージョン2.0でのデフォルト保存日数以上のデータが保存される設定となっている場合は，jpctool db dumpコマンドでデータベース内のデータを出力してください。Storeバージョン2.0でのデフォルト保存日数については，リリースノートを参照してください。

(b)　Storeバージョン2.0からStoreバージョン1.0に戻す場合

Storeバージョン2.0をアンセットアップすると，データは初期化されます。このため，Storeバージョン1.0に変更する前に，jpctool db dumpコマンドでStoreバージョン2.0の情報を出力してください。

3.5　バックアップとリストア

PFM - Agent for Dominoのバックアップおよびリストアについて説明します。

障害が発生してシステムが壊れた場合に備えて，PFM - Agent for Dominoの設定情報のバックアップを取得してください。また，PFM - Agent for Dominoをセットアップしたときなど，システムを変更したときにはバックアップを取得してください。

なお，Performance Managementシステム全体のバックアップおよびリストアについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，バックアップとリストアについて説明している章を参照してください。

3.5.1　バックアップ

バックアップはファイルをコピーするなど，任意の方法で取得してください。バックアップを取得する際は，PFM - Agent for Dominoのサービスを停止した状態で行ってください。

注意事項

PFM - Agent for Dominoのバックアップを取得する際は，取得した環境の製品バージョン番号を管理するようにしてください。製品バージョン番号の詳細については，リリースノートを参照してください。

バックアップ時にはインスタンス，監視対象の構成（論理ホスト環境を含む）を記録しておく必要があります。

PFM - Agent for Dominoの設定情報のバックアップ対象ファイルを次の表に示します。

表3‒11　PFM - Agent for Dominoのバックアップ対象ファイル（物理ホストの場合）

ファイル名

説明

/opt/jp1pc/agtl/agent/*.iniファイル

Agent Collectorサービスの設定ファイル

/opt/jp1pc/agtl/agent/インスタンス名/*.ini※

/opt/jp1pc/agtl/store/*.iniファイル

Agent Storeサービスの設定ファイル

/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名/*.ini

注※

次の場合には，ファイルパスに設定しているファイルもバックアップを取得してください。

jpcagt.iniファイルで，[Notes Log Check Options]セクションのIncludeエントリにファイルパスを設定している場合

jpcagt.iniファイルで，[User Defined Stat Options]セクションのStatDefine.iniエントリにファイルパスを設定している場合

表3‒12　PFM - Agent for Dominoのバックアップ対象ファイル（論理ホストの場合）

ファイル名

説明

/opt/jp1pc/agtl/agent/*.iniファイル

Agent Collectorサービスの設定ファイル

環境フォルダ※1/agtl/agent/インスタンス名/*.ini※2

/opt/jp1pc/agtl/store/*.iniファイル

Agent Storeサービスの設定ファイル

環境フォルダ※1/agtl/store/インスタンス名/*.ini

注※1

環境フォルダは，論理ホスト作成時に作成される共有ディスク上のフォルダです。

注※2

次の場合には，ファイルパスに設定しているファイルもバックアップを取得してください。

jpcagt.iniファイルで，[Notes Log Check Options]セクションのIncludeエントリにファイルパスを設定している場合

jpcagt.iniファイルで，[User Defined Stat Options]セクションのStatDefine.iniエントリにファイルパスを設定している場合

3.5.2　リストア

PFM - Agent for Dominoの設定情報をリストアする場合は，次に示す前提条件を確認した上で，バックアップ対象ファイルを元の位置にコピーしてください。バックアップした設定情報ファイルで，ホスト上の設定情報ファイルを上書きします。

前提条件

PFM - Agent for Dominoがインストール済みであること。

PFM - Agent for Dominoのサービスが停止していること。

注意事項

PFM - Agent for Dominoの設定情報をリストアする場合，バックアップを取得した環境とリストアする環境の製品バージョン番号が完全に一致している必要があります。製品バージョン番号の詳細については，リリースノートを参照してください。リストアの可否についての例を次に示します。

リストアできるケース

PFM - Agent for Domino 08-50でバックアップした設定情報をPFM - Agent for Domino 08-50にリストアする。

リストアできないケース

・PFM - Agent for Domino 08-00でバックアップした設定情報をPFM - Agent for Domino 08-50にリストアする。

・PFM - Agent for Domino 08-50でバックアップした設定情報をPFM - Agent for Domino 08-50-04にリストアする。

3.6　Webブラウザでマニュアルを参照するための設定

Performance Managementでは，PFM - Web Consoleがインストールされているホストに，プログラムプロダクトに標準添付されているマニュアル提供媒体からマニュアルをコピーすることで，Webブラウザでマニュアルを参照できるようになります。なお，PFM - Web Consoleをクラスタ運用している場合は，実行系，待機系それぞれの物理ホストでマニュアルをコピーしてください。

3.6.1　マニュアルを参照するための設定

(1)　PFM - Web Consoleのヘルプからマニュアルを参照する場合

PFM - Web Consoleのセットアップ手順に従い，PFM - Web ConsoleにPFM - Agentを登録する（PFM - Agentの追加セットアップを行う）。

PFM - Web Consoleがインストールされているホストに，マニュアルのコピー先ディレクトリを作成する。

Windowsの場合：PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ¥doc¥言語コード¥××××

UNIXの場合：/opt/jp1pcwebcon/doc/言語コード/××××

××××には，PFM - AgentのヘルプIDを指定してください。ヘルプIDについては，「付録C　識別子一覧」を参照してください。

手順2で作成したディレクトリの直下に，マニュアル提供媒体から次のファイルおよびディレクトリをコピーする。

HTMLマニュアルの場合

Windowsの場合

該当するドライブ¥MAN¥3021¥資料番号（03004A0Dなど）など下の，すべてのHTMLファイル，CSSファイル，およびGRAPHICSフォルダ

UNIXの場合

/提供媒体のマウントポイント/MAN/3021/資料番号（03004A0Dなど）など下の，すべてのHTMLファイル，CSSファイル，およびGRAPHICSディレクトリ

PDFマニュアルの場合

Windowsの場合

該当するドライブ¥MAN¥3021¥資料番号（03004A0Dなど）下のPDFファイル

UNIXの場合

/提供媒体のマウントポイント/MAN/3021/資料番号（03004A0Dなど）下のPDFファイル

コピーの際，HTMLマニュアルの場合はINDEX.HTMファイルが，PDFマニュアルの場合はPDFファイル自体が，作成したディレクトリ直下に配置されるようにしてください。

PFM - Web Consoleを再起動する。

(2)　お使いのマシンのハードディスクからマニュアルを参照する場合

提供媒体から直接HTMLファイル，CSSファイル，PDFファイル，およびGIFファイルを任意のフォルダにコピーしてください。HTMLマニュアルを参照する場合は，次のディレクトリ構成になるようにしてください。

html（HTMLファイルおよびCSSファイルを格納）
└ GRAPHICS（GIFファイルを格納）

3.6.2　マニュアルの参照手順

マニュアルの参照手順を次に示します。

PFM - Web Consoleの［メイン］画面のメニューバーフレームにある［ヘルプ］メニューをクリックし，［ヘルプ選択］画面を表示する。

マニュアル名またはマニュアル名の後ろの［PDF］をクリックする。

マニュアル名をクリックするとHTML形式のマニュアルが表示されます。［PDF］をクリックするとPDF形式のマニュアルが表示されます。

Webブラウザでの文字の表示に関する注意事項

Windowsの場合，［スタート］メニューからオンラインマニュアルを表示させると，すでに表示されているWebブラウザの画面上にHTMLマニュアルが表示されることがあります。

4　クラスタシステムでの運用

この章では，クラスタシステムでPFM - Agent for Dominoを運用する場合のインストール，セットアップ，クラスタシステムでPFM - Agent for Dominoを運用しているときの処理の流れなどについて説明します。

4.1　クラスタシステムの概要

クラスタシステムとは，複数のサーバシステムを連携して1つのシステムとして運用するシステムです。PFM - Agent for Dominoの監視対象プログラムである，Lotus Notes/Dominoは，次のクラスタシステムで運用できます。

HA（High Availability）クラスタシステム構成のドミノサーバ

ドミノクラスタ

ここでは，クラスタシステムでPFM - Agent for Dominoを運用する場合の構成について説明します。クラスタシステムの概要およびPerformance Managementシステムをクラスタシステムで運用する場合のシステム構成については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

なお，この章で，単に「クラスタシステム」と記述している場合は，HAクラスタシステムのことを指します。

4.1.1　HAクラスタシステム

(1)　HAクラスタシステムでのドミノの構成

ドミノサーバをHAクラスタシステムで運用すると，障害発生時にフェールオーバーすることができ，可用性が向上します。

ドミノをHAクラスタシステムで運用する場合，一般的には，実行系ノードと待機系ノードの両方で同じドミノサーバが実行できる環境を構築し，ドミノデータディレクトリを共有ディスクに格納した構成にします。なお，HAクラスタシステム上でドミノを運用する場合，一般的にはクラスタソフトからドミノを制御するためのソリューション製品を使用します。例えば，Windows/UNIXで使用できるJP1/クラスタモニタ for Notesを使います。

また，クラスタシステムでのドミノの構成や運用方法については，システムによって異なる場合があります。

(2)　HAクラスタシステムでのPFM - Agent for Dominoの構成

PFM - Agent for Dominoは，HAクラスタシステムで運用でき，クラスタ構成のドミノサーバを監視できます。HAクラスタシステムでPFM - Agent for Dominoを運用する場合は，次の図のような構成で運用します。

図4‒1　HAクラスタシステムでのPFM - Agent for Dominoの構成例

図4-1に示すように，PFM - Agent for Dominoはクラスタ構成のドミノと同じ論理ホスト環境で動作し，ドミノを監視します。障害発生時はドミノのフェールオーバーに連動してPFM - Agent for Dominoもフェールオーバーし，監視を継続できます。

また，共有ディスクに定義情報やパフォーマンス情報を格納し，フェールオーバー時に引き継ぎます。1つの論理ホストに複数のPerformance Managementのプログラムがある場合は，それぞれが同じ共有ディレクトリを使います。

1つのノードでPFM - Agent for Dominoを複数実行できます。クラスタ構成のドミノが複数ある構成（アクティブ・アクティブ構成）の場合，それぞれの論理ホスト環境で，PFM - Agent for Dominoを実行してください。それぞれのPFM - Agent for Dominoは独立して動作し，別々にフェールオーバーできます。

4.1.2　ドミノクラスタシステム

(1)　ドミノクラスタシステムでのドミノサーバの構成

Lotus Notes/Dominoのドミノクラスタは，ドミノデータベースのクラスタ複製機能を用いたアプリケーションレベルのクラスタシステムです。ドミノクラスタを使用すると，ユーザーに安定したデータアクセスを提供しながら，サーバ間の負荷を均等に分散して，サーバのパフォーマンスを向上できます。データベースはクラスタメンバー内のサーバ間で絶えず同期をとって複製されます。

複数のノードで負荷を分散して処理することで，スケーラビリティと耐障害性が向上します。

ドミノクラスタの詳細については，Lotus Notes/Dominoのヘルプを参照してください。

(2)　ドミノクラスタシステムでのPFM - Agent for Dominoの構成

ドミノクラスタシステムでPFM - Agent for Dominoを運用する場合は，次のような構成で運用します。

図4‒2　ドミノクラスタシステムでのPFM - Agent for Dominoの構成例

各ノードでは固有のサーバ名を持つドミノが動作しています。PFM - Agent for Dominoは各ノードのドミノサーバを監視します。

単体のノードと同様に，各ノードでPFM - Agent for Dominoをセットアップし，各ノードのドミノサーバを監視する構成にします。この場合，クラスタソフトには登録しません。

注意

ドミノクラスタでPFM - Agent for Dominoを運用し，ドミノサーバを監視する場合は，単体のノードが多数あるシステムと同様に運用します。通常の非クラスタシステムと同じように運用してください。

4.2　フェールオーバー時の処理

実行系ホストに障害が発生すると，処理が待機系ホストに移ります。

ここでは，監視対象ホストに障害が発生した場合のフェールオーバー時の処理について説明します。また，PFM - Managerに障害が発生した場合の，PFM - Agent for Dominoへの影響について説明します。

4.2.1　監視対象ホストに障害が発生した場合のフェールオーバー

PFM - Agent for Dominoを実行している監視対象ホストでフェールオーバーが発生した場合の処理を次の図に示します。

図4‒3　監視対象ホストでフェールオーバーが発生した場合の処理

PFM - Agent for Dominoのフェールオーバー中に，PFM - Web Consoleで操作すると，「There was no answer(-6)」というメッセージが表示されます。この場合は，フェールオーバーが完了するまで待ってから操作してください。

PFM - Agent for Dominoのフェールオーバー後に，PFM - Web Consoleで操作すると，フェールオーバー先のノードで起動したPFM - Agent for Dominoに接続されます。

4.2.2　PFM - Managerが停止した場合の影響

PFM - Managerが停止すると，Performance Managementシステム全体に影響があります。

PFM - Managerは，各ノードで動作しているPFM - Agent for Dominoのエージェント情報を一括管理しています。また，PFM - Agent for Dominoがパフォーマンス監視中にしきい値を超えた場合のアラームイベントの通知や，アラームイベントを契機としたアクションの実行を制御しています。このため，PFM - Managerが停止すると，Performance Managementシステムに次の表に示す影響があります。

表4‒1　PFM - Managerが停止した場合のPFM - Agent for Dominoへの影響

プログラム名

影響

対処

PFM - Agent for Domino

PFM - Agent for Dominoの動作中に，PFM - Managerが停止した場合，次のように動作する。

パフォーマンスデータは継続して収集される。

発生したアラームイベントをPFM - Managerに通知できないため，アラーム定義ごとにアラームイベントが保持され，PFM - Managerが起動するまで通知をリトライする。保持しているアラームイベントが3つを超えると，古いアラームイベントは上書きされる。また，PFM - Agent for Dominoを停止すると，保持しているアラームイベントは削除される。

PFM - Managerに通知済みのアラームステータスは，PFM - Managerが再起動したときに一度リセットされる。その後，PFM - ManagerがPFM - Agent for Dominoの状態を確認したあと，アラームステータスは最新の状態になる。

PFM - Agent for Dominoを停止しようとした場合，PFM - Managerに停止することを通知できないため，停止に時間が掛かる。

PFM - Managerを起動する。動作中のPFM - Agent for Dominoはそのまま運用できる。ただし，アラームが期待したとおり通知されない場合があるため，PFM - Manager復旧後に，共通メッセージログに出力されているメッセージKAVE00024-Iを確認すること。

PFM - Managerが停止した場合の影響を考慮の上，運用方法を検討してください。なお，トラブル以外にも，構成変更やメンテナンスの作業などでPFM - Managerの停止が必要になる場合もあります。運用への影響が少ないときに，メンテナンスをすることをお勧めします。

4.3　インストールとセットアップ（Windowsの場合）

ここでは，クラスタシステムでのPFM - Agent for Dominoのインストールとセットアップの手順について説明します。

なお，PFM - Managerのインストールとセットアップの手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

4.3.1　インストールとセットアップの流れ

クラスタシステムで，論理ホスト運用するPFM - Agent for Dominoのインストールおよびセットアップの流れを次の図に示します。

図4‒4　クラスタシステムで論理ホストとして運用するPFM - Agent for Dominoのインストールおよびセットアップの流れ（Windowsの場合）

注意

論理ホスト環境のPFM - Agentをセットアップしても，物理ホスト環境のPFM - Agentの定義内容は引き継がれません。論理ホスト環境および物理ホスト環境では，インスタンス環境を設定した時点で，新規に環境が作成されます。

なお，ユーザー入力を必要とするセットアップコマンドは，対話形式で実行するか非対話形式で実行するかを選択できます。

対話形式で実行する場合は，コマンドの指示に従ってユーザーが値を入力する必要があります。

非対話形式で実行する場合は，コマンド実行中に必要となる入力作業を，オプション指定や定義ファイルで代替するため，ユーザー入力が不要になります。また，バッチ処理やリモート実行によってセットアップ作業を自動化できるため，管理者の負担や運用コストを低減できます。非対話形式のコマンドは，次のような場合に便利です。

監視対象との接続に使用するパスワードを定期的に変更したい

複数の監視対象を追加する際の作業を効率化したい

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

4.3.2　インストールとセットアップの前に

インストールおよびセットアップを開始する前に前提条件，必要な情報，および注意事項について説明します。

(1)　前提条件

PFM - Agent for Dominoをクラスタシステムで使用する場合，次に示す前提条件があります。

(a)　クラスタシステム

次の条件が整っていることを確認してください。

クラスタシステムがクラスタソフトによって制御されていること。

クラスタソフトが論理ホスト運用するPFM - Agent for Dominoの起動や停止などを制御するように設定されていること。このとき，PFM - Agent for Dominoが，監視対象のドミノと連動してフェールオーバーするように設定されていること。

注意

Windowsでは，アプリケーションエラーが発生すると，Microsoftへエラーを報告するダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスが表示されるとフェールオーバーできないおそれがあるため，エラー報告を抑止する必要があります。抑止手順については，OS付属のドキュメントを参照してください。

(b)　共有ディスク

次の条件が整っていることを確認してください。

論理ホストごとに共有ディスクがあり，実行系ノードから待機系ノードへ引き継げること。

共有ディスクが，各ノードに物理的にFibre ChannelやSCSIで接続されていること。

Performance Managementでは，ネットワークドライブや，ネットワーク経由でレプリケーションしたディスクを共有ディスクとして使う構成はサポートされていません。

フェールオーバーの際に，何らかの問題によって共有ディスクを使用中のプロセスが残った場合でも，クラスタソフトなどの制御によって強制的に共有ディスクをオフラインにしてフェールオーバーできること。

1つの論理ホストで複数のPFM製品を運用する場合，共有ディスクのディレクトリ名が同じであること。

なお，Storeデータベースについては格納先を変更して，共有ディスク上のほかのディレクトリに格納できます。

(c)　論理ホスト名，論理IPアドレス

次の条件が整っていることを確認してください。

論理ホストごとに論理ホスト名，および論理ホスト名と対応する論理IPアドレスがあり，実行系ノードから待機系ノードに引き継げること。

論理ホスト名と論理IPアドレスが，hostsファイルやネームサーバに設定されていること。

DNS運用している場合は，FQDN名ではなく，ドメイン名を除いたホスト名を論理ホスト名として使用していること。

物理ホスト名と論理ホスト名は，システムの中でユニークであること。

注意

論理ホスト名に，物理ホスト名（hostnameコマンドで表示されるホスト名）を指定しないでください。正常に通信処理がされなくなるおそれがあります。

論理ホスト名に使用できる文字は，1〜32バイトの半角英数字です。次の記号および空白文字は指定できません。

/ ¥ : ; * ? ' " < > | & = , .

論理ホスト名には，"localhost"，IPアドレス，"-"から始まるホスト名を指定できません。

(d)　IPv6を使用する場合の設定

Performance Managementでは，ネットワーク構成がIPv4環境だけでなくIPv6環境にも対応しています。そのため，IPv4環境とIPv6環境が混在するネットワーク構成でも，Performance Managementを運用できます。

PFM - Agent for Dominoでは，PFM - ManagerとIPv6で通信できます。ただし，PFM - Agent for DominoおよびPFM - Managerが導入されているホストのOSが，WindowsまたはLinuxの場合に限ります。

IPv4環境とIPv6環境での通信の適用範囲については，「付録L　IPv4環境とIPv6環境での通信について」を参照してください。.

IPv6で通信する場合，PFM - ManagerホストとPFM - RMホストのそれぞれでIPv6の利用設定を有効にする必要があります。また，PFM - Agent for Dominoをインストールする前に，PFM - AgentホストでIPv6の利用設定を有効にする必要があります。この設定はjpcconf ipv6 enableコマンドで実行しますが，すでに有効になっている場合，この設定は必要ありません。IPv6の利用設定を確認するためには，jpcconf ipv6 displayコマンドを実行します。

jpcconf ipv6 enableコマンドは，実行系ノードおよび待機系ノードで，それぞれ実行してください。

jpcconf ipv6 enable，jpcconf ipv6 displayコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。また，jpcconf ipv6 enableコマンドを実行する条件やタイミングについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のIPv6環境が含まれる場合のネットワーク構成例について説明している章を参照してください。

なお，PFM - Agent for Dominoと監視対象ホストをIPv6で通信する場合，名前解決できる監視対象ホスト名を指定してください。

PFM - Agent for Dominoと監視対象との通信は，解決できるIPアドレスで通信します。また，PFM - Agent for Dominoと監視対象との通信では，IPv4とIPv6が共存した環境の場合，解決できるIPアドレスで通信に失敗したとき，別のIPアドレスで通信することはありません。

例えば，IPv4で接続に失敗した場合，IPv6でリトライすることはありません。また，IPv6で接続に失敗した場合に，IPv4でリトライすることもありません。事前に接続できることを確認してください。

(2)　論理ホスト運用するPFM - Agent for Dominoのセットアップに必要な情報

論理ホスト運用するPFM - Agent for Dominoをセットアップするには，通常のPFM - Agent for Dominoのセットアップで必要になる環境情報に加えて，次の表の情報が必要です。

表4‒2　論理ホスト運用のPFM - Agent for Dominoのセットアップに必要な情報

項目

例

論理ホスト名

jp1-hal

論理IPアドレス

172.16.92.100

共有ディスク

S:¥jp1

なお，1つの論理ホストで論理ホスト運用するPerformance Managementのプログラムが複数ある場合も，同じ共有ディスクのディレクトリを使用します。

共有ディスクに必要な容量については，「付録A　システム見積もり」を参照してください。

(3)　PFM - Agent for Dominoで論理ホストをフェールオーバーさせる場合の注意事項

PFM - Agent for Dominoを論理ホスト運用するシステム構成の場合，PFM - Agent for Dominoの障害によって論理ホスト全体をフェールオーバーさせるかどうかを検討してください。

PFM - Agent for Dominoの障害で論理ホスト全体をフェールオーバーさせると，PFM - Agent for Dominoが監視対象としている同じ論理ホストで運用する業務アプリケーションもフェールオーバーすることになり，業務に影響を与えるおそれがあります。

通常は，PFM - Agent for Dominoに異常が発生しても，ドミノの動作に影響がないように，次のどちらかのようにクラスタソフトで設定することをお勧めします。

PFM - Agent for Dominoの動作監視をしない

PFM - Agent for Dominoの異常を検知してもフェールオーバーしない

(4)　論理ホスト運用時のバージョンアップに関する注意事項

論理ホスト運用のPFM - Agent for Dominoをバージョンアップする場合は，実行系ノードまたは待機系ノードのどちらか一方で，共有ディスクをオンラインにする必要があります。

4.3.3　インストール手順

実行系ノードおよび待機系ノードのそれぞれにPFM - Agent for Dominoをインストールします。

注意事項

インストール先はローカルディスクです。共有ディスクにはインストールしないでください。

インストール手順は非クラスタシステムの場合と同じです。インストール手順については，「2.1.3　インストール手順」を参照してください。

4.3.4　セットアップ手順

ここでは，クラスタシステムでPerformance Managementを運用するための，セットアップについて説明します。

セットアップ手順には，実行系ノードの手順と，待機系ノードの手順があります。実行系ノード，待機系ノードの順にセットアップしてください。

[図データ]は実行系ノードで行う項目を，[図データ]は待機系ノードで行う項目を示します。また，[図データ]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

(1)　言語環境の設定[図データ] [図データ]

Windowsは言語環境を設定する個所が複数ありますが，設定はすべて統一しておく必要があります。

言語環境の設定手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の言語環境の設定について説明している個所を参照してください。

(2)　PFM - Agentの登録[図データ] [図データ] [図データ]

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleを使ってPFM - Agentを一元管理するために，PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleにPFM - Agent for Dominoを登録する必要があります。

PFM - Agent for Dominoを登録する必要があるのは次の場合です。

Performance Managementシステムに新しくPFM - Agent for Dominoを追加する場合

すでに登録しているPFM - Agent for Dominoのデータモデルのバージョンを更新する場合

登録はPFM - Manager上およびPFM - Web Console上で実施します。手順は非クラスタシステムの場合と同じです。手順については，「2.1.4(2) PFM - Agent for Dominoの登録」を参照してください。

(3)　共有ディスクをオンラインにする[図データ]

共有ディスクがオンラインになっていることを確認します。共有ディスクがオンラインになっていない場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオンラインにしてください。

(4)　PFM - Agentの論理ホストのセットアップ[図データ]

jpcconf ha setupコマンドを実行して論理ホスト環境を作成します。コマンドを実行すると，共有ディスクに必要なデータがコピーされ，論理ホスト用の定義が設定されて，論理ホスト環境が作成されます。

注意

コマンドを実行する前に，Performance Managementシステム全体で，Performance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

手順を次に示します。

jpcconf ha setupコマンドを実行して，PFM - Agent for Dominoの論理ホスト環境を作成する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha setup -key Domino -lhost jp1-haldmn -d S:¥jp1

論理ホスト名は，-lhostオプションで指定します。ここでは，論理ホスト名をjp1-haldmnとしています。DNS運用をしている場合はドメイン名を省略した論理ホスト名を指定してください。

共有ディスクのディレクトリ名は，-dオプションの環境ディレクトリ名に指定します。例えば-d S:¥jp1と指定するとS:¥jp1¥jp1pcが作成されて，論理ホスト環境のファイルが作成されます。

注意

・PFM - Agent for Dominoはファイルシステムで運用されています。RAWデバイスやASMでデータベースを構築した場合は，ファイルシステムを共有ディスクに指定してください。

・環境ディレクトリ名には，次の文字を含むパスは指定しないでください。

「(」，「)」

これらの文字が含まれていた場合，論理ホストの環境作成には成功しますが，PFM - Agent for Oracleの起動に失敗することがあります。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホストの設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list all

作成した論理ホスト環境が正しいことを確認してください。

(5)　接続先PFM - Managerの設定[図データ]

jpcconf mgrhost defineコマンドを実行して，PFM - Agent for Dominoを管理するPFM - Managerを設定します。

jpcconf mgrhost defineコマンドを実行して，接続先PFM - Managerを設定する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf mgrhost define -host jp1-hal -lhost jp1-haldmn

接続先PFM - Managerのホスト名は，-hostオプションで指定します。接続先PFM - Managerが論理ホスト運用されている場合は，-hostオプションに接続先PFM - Managerの論理ホスト名を指定します。ここでは，PFM - Managerの論理ホスト名をjp1-halとしています。

また，PFM - Agent for Dominoの論理ホスト名は，-lhostオプションで指定します。ここでは，PFM - Agent for Dominoの論理ホスト名をjp1-haldmnとしています。

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf mgrhost defineコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf mgrhost defineコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(6)　インスタンス環境の設定[図データ]

jpcconf inst setupコマンドを実行して，PFM - Agent for Dominoのインスタンス環境を設定します。

設定手順は，非クラスタシステムの場合と同じです。ただし，クラスタシステムの場合，jpcconf inst setupコマンドの実行時に，「-lhost」で論理ホスト名を指定する必要があります。

クラスタシステムの場合のjpcconf inst setupコマンドの指定方法を次に示します。

jpcconf inst setup -key Domino -lhost 論理ホスト名 -inst インスタンス名

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf inst setupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf inst setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

このほかの設定内容，および手順については，「2.1.4　(3) インスタンス環境の設定」を参照してください。

(7)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ[図データ]　[図データ]

PFM - Agent for Dominoのほかに，同じ論理ホストにセットアップするPFM - ManagerやPFM - Agentがある場合は，この段階でセットアップしてください。

セットアップ手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章，または各PFM - Agentマニュアルの，クラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(8)　ネットワークの設定[図データ]　[図データ]

Performance Managementを使用するネットワーク構成に応じて，変更する場合に必要な設定です。

ネットワークの設定では次の2つの項目を設定できます。

IPアドレスを設定する

複数のLANに接続されたネットワーク環境でPerformance Managementを運用するときに使用するIPアドレスを指定したい場合には，jpchostsファイルの内容を直接編集します。

このとき，編集したjpchostsファイルは，実行系ノードから待機系ノードにコピーしてください。

IPアドレスの設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ポート番号を設定する

ファイアウォール経由でPerformance Managementのプログラム間の通信をする場合には，jpcconf portコマンドを使用してポート番号を設定します。

ポート番号の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章，およびマニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

(9)　ログのファイルサイズ変更[図データ]　[図データ]

Performance Managementの稼働状況を，Performance Management独自のログファイルに出力します。このログファイルを「共通メッセージログ」と呼びます。共通メッセージログは，デフォルトで2,048キロバイトのファイルが2個使用されます。このファイルサイズを変更したい場合に必要な設定です。

詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(10)　パフォーマンスデータの格納先の変更[図データ]　[図データ]

PFM - Agentで管理されるパフォーマンスデータを格納するデータベースの保存先，バックアップ先，エクスポート先，またはインポート先のフォルダを変更したい場合に必要な設定です。

設定方法については，「2.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

(11)　動作ログ出力の設定[図データ]　[図データ]

アラーム発生時に動作ログを出力したい場合に必要な設定です。動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

設定方法については，「付録J　動作ログの出力」を参照してください。

(12)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図データ]

PFM - Agent for Dominoの論理ホスト環境が作成できたら，環境定義をファイルにエクスポートします。エクスポートでは，その論理ホストにセットアップされているPerformance Managementのプログラムの定義情報を一括してファイル出力します。同じ論理ホストにほかのPerformance Managementのプログラムをセットアップする場合は，セットアップが一とおり済んだあとにエクスポートしてください。

論理ホスト環境定義をエクスポートする手順を次に示します。

jpcconf ha exportコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をエクスポートする。

これまでの手順で作成した論理ホスト環境の定義情報を，エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。

例えば，lhostexp.txtファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合，次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha export -f lhostexp.txt

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha exportコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha exportコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(13)　論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー[図データ]　[図データ]

「(12)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート」でエクスポートした論理ホスト環境定義ファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(14)　共有ディスクをオフラインにする[図データ]　[図データ]

クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオフラインにして，作業を終了します。なお，その共有ディスクを続けて使用する場合は，オフラインにする必要はありません。

(15)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート[図データ]

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを，待機系ノードにインポートします。

実行系ノードで作成した論理ホストのPerformance Managementのプログラムを，待機系ノードで実行するための設定には，jpcconf ha importコマンドを使用します。1つの論理ホストに複数のPerformance Managementのプログラムがセットアップされている場合は，一括してインポートされます。

なお，このコマンドを実行するときには，共有ディスクをオンラインにしておく必要はありません。

手順を次に示します。

jpcconf ha importコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をインポートする。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha import -f lhostexp.txt

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha importコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha importコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

コマンドを実行すると，待機系ノードの環境を，エクスポートファイルの内容と同じ環境になるように設定変更します。これによって，論理ホストのPFM - Agent for Dominoを起動するための設定が実施されます。

また，セットアップ時にjpcconf portコマンドで固定のポート番号を設定している場合も，同様に設定されます。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list all

実行系ノードでjpcconf ha listを実行した時と同じ内容が表示されることを確認してください。

(16)　クラスタソフトへのPFM - Agentの登録[図データ]　[図データ]

Performance Managementのプログラムを論理ホスト環境で運用する場合は，クラスタソフトに登録して，クラスタソフトからの制御でPerformance Managementのプログラムを起動したり停止したりするように環境設定します。

クラスタソフトへPFM - Agent for Dominoを登録する方法は，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

PFM - Agent for Dominoをクラスタソフトに登録するときの設定内容を，Windows MSCSに登録する項目を例として説明します。

PFM - Agent for Dominoの場合，次の表のサービスをクラスタソフトに登録します。

PFM - Managerの論理ホストと同居する場合の依存関係の設定については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

表4‒3　クラスタソフトに登録するPFM - Agent for Dominoのサービス

項番

名前

サービス名

依存関係

1

PFM - Agent Store for Domino インスタンス名 [LHOST]

JP1PCAGT_LS_インスタンス名 [LHOST]

IPアドレスリソース

物理ディスクリソース

ドミノサーバリソース

2

PFM - Agent for Domino インスタンス名 [LHOST]

JP1PCAGT_LA_インスタンス名 [LHOST]

項番1のクラスタリソース

3

PFM - Action Handler [LHOST]

JP1PCMGR_PH [LHOST]

IPアドレスリソース

物理ディスクリソース

[LHOST]の部分は，論理ホスト名に置き換えてください。インスタンス名がDomino01，論理ホスト名がjp1-halの場合，サービスの名前は「PFM - Agent Store for Domino Domino01 [jp1-hal]」，サービス名は「JP1PCAGT_LS_Domino01 [jp1-hal]」のようになります。

MSCSの場合は，これらのサービスをMSCSのリソースとして登録します。各リソースの設定は次のようにします。下記の［　］は，MSCSの設定項目です。

［リソースの種類］は「汎用サービス」として登録する。

［名前］，［サービス名］，および［依存関係］を「表4-3」のとおりに設定する。

なお，名前はサービスを表示するときの名称で，サービス名はMSCSから制御するサービスを指定するときの名称です。

［起動パラメータ］および［レジストリ複製］は設定しない。

プロパティの［詳細設定］タブは，Performance Managementのプログラムの障害時にフェールオーバーするかしないかの運用に合わせて設定する。

例えば，PFM - Agent for Dominoの障害時に，フェールオーバーするように設定するには，次のように設定します。

［再開する］：チェックする

［グループに適用する］：チェックする

再起動試行回数の［しきい値］：3※

注※

再起動試行回数の［しきい値］は3回を目安に設定してください。

注意

クラスタに登録するサービスは，クラスタから起動および停止を制御しますので，OS起動時に自動起動しないよう［スタートアップの種類］を［手動］に設定してください。なお，jpcconf ha setupコマンドでセットアップした直後のサービスは［手動］に設定されています。また，次のコマンドで強制停止しないでください。

jpcspm stop -key all lhost=論理ホスト名 kill=immediate

(17)　クラスタソフトからの起動・停止の確認[図データ]　[図データ]

クラスタソフトからの操作で，Performance Managementのプログラムの起動および停止を各ノードで実行し，正常に動作することを確認してください。

(18)　クラスタシステムでの環境設定[図データ]　[図データ]

Performance Managementのプログラムのセットアップ終了後，PFM - Web Consoleから，運用に合わせて監視対象の稼働状況についてのレポートを表示できるようにしたり，監視対象で問題が発生したときにユーザーに通知できるようにしたりするために，Performance Managementのプログラムの環境を設定します。

Performance Managementのプログラムの環境設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

4.4　インストールとセットアップ（UNIXの場合）

ここでは，クラスタシステムでのPFM - Agent for Dominoのインストールとセットアップの手順について説明します。

なお，PFM - Managerのインストールとセットアップの手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

4.4.1　インストールとセットアップの流れ

クラスタシステムで，論理ホスト運用するPFM - Agent for Dominoのインストールおよびセットアップの流れを次の図に示します。

図4‒5　クラスタシステムで論理ホストとして運用するPFM - Agent for Dominoのインストールおよびセットアップの流れ（UNIXの場合）

注意

論理ホスト環境のPFM - Agentをセットアップしても，物理ホスト環境のPFM - Agentの定義内容は引き継がれません。論理ホスト環境および物理ホスト環境では，インスタンス環境を設定した時点で，新規に環境が作成されます。

なお，ユーザー入力を必要とするセットアップコマンドは，対話形式で実行するか非対話形式で実行するかを選択できます。

対話形式で実行する場合は，コマンドの指示に従ってユーザーが値を入力する必要があります。

非対話形式で実行する場合は，コマンド実行中に必要となる入力作業を，オプション指定や定義ファイルで代替するため，ユーザー入力が不要になります。また，バッチ処理やリモート実行によってセットアップ作業を自動化できるため，管理者の負担や運用コストを低減できます。非対話形式のコマンドは，次のような場合に便利です。

監視対象との接続に使用するパスワードを定期的に変更したい

複数の監視対象を追加する際の作業を効率化したい

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

4.4.2　インストールとセットアップの前に

インストールおよびセットアップを開始する前に前提条件，必要な情報，および注意事項について説明します。

(1)　前提条件

PFM - Agent for Dominoをクラスタシステムで使用する場合，次に示す前提条件があります。

(a)　クラスタシステム

次の条件が整っていることを確認してください。

クラスタシステムがクラスタソフトによって制御されていること。

クラスタソフトが論理ホスト運用するPFM - Agent for Dominoの起動や停止などを制御するように設定されていること。このとき，PFM - Agent for Dominoが，監視対象のドミノと連動してフェールオーバーするように設定されていること。

(b)　共有ディスク

次の条件が整っていることを確認してください。

論理ホストごとに共有ディスクがあり，実行系ノードから待機系ノードへ引き継げること。

共有ディスクが，各ノードに物理的にFibre ChannelやSCSIで接続されていること。

Performance Managementでは，ネットワークドライブや，ネットワーク経由でレプリケーションしたディスクを共有ディスクとして使う構成はサポートされていません。

フェールオーバーの際に，何らかの問題によって共有ディスクを使用中のプロセスが残った場合でも，クラスタソフトなどの制御によって強制的に共有ディスクをアンマウントしてフェールオーバーできること。

1つの論理ホストで複数のPFM製品を運用する場合，共有ディスクのディレクトリ名が同じであること。

なお，Storeデータベースについては格納先を変更して，共有ディスク上のほかのディレクトリに格納できます。

(c)　論理ホスト名，論理IPアドレス

次の条件が整っていることを確認してください。

論理ホストごとに論理ホスト名，および論理ホスト名と対応する論理IPアドレスがあり，実行系ノードから待機系ノードに引き継げること。

論理ホスト名と論理IPアドレスが，hostsファイルやネームサーバに設定されていること。

DNS運用している場合は，FQDN名ではなく，ドメイン名を除いたホスト名を論理ホスト名として使用していること。

物理ホスト名と論理ホスト名は，システムの中でユニークであること。

注意

論理ホスト名に，物理ホスト名（uname -nコマンドで表示されるホスト名）を指定しないでください。正常に通信処理がされなくなるおそれがあります。

論理ホスト名に使用できる文字は，1〜32バイトの半角英数字です。次の記号および空白文字は指定できません。

/ ¥ : ; * ? ' " < > | & = , .

論理ホスト名には，"localhost"，IPアドレス，"-"から始まるホスト名を指定できません。

(d)　IPv6を使用する場合の設定

Performance Managementでは，ネットワーク構成がIPv4環境だけでなくIPv6環境にも対応しています。そのため，IPv4環境とIPv6環境が混在するネットワーク構成でも，Performance Managementを運用できます。

PFM - Agent for Dominoでは，PFM - ManagerとIPv6で通信できます。ただし，PFM - Agent for DominoおよびPFM - Managerが導入されているホストのOSが，WindowsまたはLinuxの場合に限ります。

IPv4環境とIPv6環境での通信の適用範囲については，「付録L　IPv4環境とIPv6環境での通信について」を参照してください。.

IPv6で通信する場合，PFM - ManagerホストとPFM - RMホストのそれぞれでIPv6の利用設定を有効にする必要があります。また，PFM - Agent for Dominoをインストールする前に，PFM - AgentホストでIPv6の利用設定を有効にする必要があります。この設定はjpcconf ipv6 enableコマンドで実行しますが，すでに有効になっている場合，この設定は必要ありません。IPv6の利用設定を確認するためには，jpcconf ipv6 displayコマンドを実行します。

jpcconf ipv6 enableコマンドは，実行系ノードおよび待機系ノードで，それぞれ実行してください。

jpcconf ipv6 enable，jpcconf ipv6 displayコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。また，jpcconf ipv6 enableコマンドを実行する条件やタイミングについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のIPv6環境が含まれる場合のネットワーク構成例について説明している章を参照してください。

なお，PFM - Agent for Dominoと監視対象ホストをIPv6で通信する場合，名前解決できる監視対象ホスト名を指定してください。

PFM - Agent for Dominoと監視対象との通信は，解決できるIPアドレスで通信します。また，PFM - Agent for Dominoと監視対象との通信では，IPv4とIPv6が共存した環境の場合，解決できるIPアドレスで通信に失敗したとき，別のIPアドレスで通信することはありません。

例えば，IPv4で接続に失敗した場合，IPv6でリトライすることはありません。また，IPv6で接続に失敗した場合に，IPv4でリトライすることもありません。事前に接続できることを確認してください。

(2)　論理ホスト運用するPFM - Agent for Dominoのセットアップに必要な情報

論理ホスト運用するPFM - Agent for Dominoをセットアップするには，通常のPFM - Agent for Dominoのセットアップで必要になる環境情報に加えて，次の表の情報が必要です。

表4‒4　論理ホスト運用のPFM - Agent for Dominoのセットアップに必要な情報

項目

例

論理ホスト名

jp1-hal

論理IPアドレス

172.16.92.100

共有ディスク

/jp1

なお，1つの論理ホストで論理ホスト運用するPerformance Managementのプログラムが複数ある場合も，同じ共有ディスクのディレクトリを使用します。

共有ディスクに必要な容量については，「付録A　システム見積もり」を参照してください。

(3)　PFM - Agent for Dominoで論理ホストをフェールオーバーさせる場合の注意事項

PFM - Agent for Dominoを論理ホスト運用するシステム構成の場合，PFM - Agent for Dominoの障害によって論理ホスト全体をフェールオーバーさせるかどうかを検討してください。

PFM - Agent for Dominoの障害で論理ホスト全体をフェールオーバーさせると，PFM - Agent for Dominoが監視対象としている同じ論理ホストで運用する業務アプリケーションもフェールオーバーすることになり，業務に影響を与えるおそれがあります。

通常は，PFM - Agent for Dominoに異常が発生しても，ドミノの動作に影響がないように，次のどちらかのようにクラスタソフトで設定することをお勧めします。

PFM - Agent for Dominoの動作監視をしない

PFM - Agent for Dominoの異常を検知してもフェールオーバーしない

4.4.3　インストール手順

実行系ノードおよび待機系ノードにPFM - Agent for Dominoをインストールします。

注意事項

インストール先はローカルディスクです。共有ディスクにはインストールしないでください。

インストール手順は非クラスタシステムの場合と同じです。インストール手順については，「3.1.3　インストール手順」を参照してください。

4.4.4　セットアップ手順

ここでは，クラスタシステムでPerformance Managementを運用するための，セットアップについて説明します。

セットアップ手順には，実行系ノードの手順と，待機系ノードの手順があります。実行系ノード，待機系ノードの順にセットアップしてください。

[図データ]は実行系ノードで行う項目を，[図データ]は待機系ノードで行う項目を示します。また，[図データ]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

(1)　PFM - Agent for Dominoの登録[図データ]　[図データ]　[図データ]

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleを使ってPFM - Agentを一元管理するために，PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleにPFM - Agent for Dominoを登録する必要があります。

PFM - Agent for Dominoの登録する必要があるのは次の場合です。

Performance Managementシステムに新しくPFM - Agent for Dominoを追加する場合

すでに登録しているPFM - Agent for Dominoのデータモデルのバージョンを更新する場合

登録はPFM - Manager上およびPFM - Web Console上で実施します。手順は非クラスタシステムの場合と同じです。

手順については，「3.1.4(2) PFM - Agent for Dominoの登録」を参照してください。

(2)　共有ディスクのマウント[図データ]

共有ディスクがマウントされていることを確認します。共有ディスクがマウントされていない場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをマウントしてください。

(3)　PFM - Agentの論理ホストのセットアップ[図データ]

jpcconf ha setupコマンドを実行して論理ホスト環境を作成します。コマンドを実行すると，共有ディスクに必要なデータがコピーされ，論理ホスト用の定義が設定されて，論理ホスト環境が作成されます。

注意

コマンドを実行する前に，Performance Managementシステム全体で，Performance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementを運用するための操作について説明している章を参照してください。

手順を次に示します。

jpcconf ha setupコマンドを実行して，PFM - Agent for Dominoの論理ホスト環境を作成する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha setup -key Domino -lhost jp1-haldmn -d /jp1

論理ホスト名は，-lhostオプションで指定します。ここでは，論理ホスト名をjp1-haldmnとしています。DNS運用をしている場合はドメイン名を省略した論理ホスト名を指定してください。

共有ディスクのディレクトリ名は，-dオプションの環境ディレクトリ名に指定します。例えば-d /jp1と指定すると/jp1/jp1pcが作成されて，論理ホスト環境のファイルが作成されます。

注意

PFM - Agent for Dominoはファイルシステムで運用されています。RAWデバイスやASMでデータベースを構築した場合は，ファイルシステムを共有ディスクに指定してください。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホストの設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list all

作成した論理ホスト環境が正しいことを確認してください。

(4)　接続先PFM - Managerの設定[図データ]

jpcconf mgrhost defineコマンドを実行して，PFM - Agent for Dominoを管理するPFM - Managerを設定します。

jpcconf mgrhost defineコマンドを実行して，接続先PFM - Managerを設定する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf mgrhost define -host jp1-hal -lhost jp1-haldmn

接続先PFM - Managerのホスト名は，-hostオプションで指定します。接続先PFM - Managerが論理ホスト運用されている場合は，-hostオプションに接続先PFM - Managerの論理ホスト名を指定します。ここでは，PFM - Managerの論理ホスト名をjp1-halとしています。

また，PFM - Agent for Dominoの論理ホスト名は，-lhostオプションで指定します。ここでは，PFM - Agent for Dominoの論理ホスト名をjp1-haldmnとしています。

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf mgrhost defineコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf mgrhost defineコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(5)　インスタンス環境を設定する[図データ]

jpcconf inst setupコマンドを実行して，PFM - Agent for Dominoのインスタンス環境を設定します。

設定手順は，非クラスタシステムの場合と同じです。ただし，クラスタシステムの場合，jpcconf inst setupコマンドの実行時に，「-lhost」で論理ホスト名を指定する必要があります。

クラスタシステムの場合のjpcconf inst setupコマンドの指定方法を次に示します。

jpcconf inst setup -key Domino -lhost 論理ホスト名 -inst インスタンス名

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf inst setupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf inst setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

このほかの設定内容，および手順については，「3.1.4(3)　インスタンス環境の設定」を参照してください。

(6)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ[図データ]　[図データ]

PFM - Agent for Dominoのほかに，同じ論理ホストにセットアップするPFM - ManagerやPFM - Agentがある場合は，この段階でセットアップしてください。

セットアップ手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章，または各PFM - Agentマニュアルの，クラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(7)　ネットワークの設定[図データ]　[図データ]

Performance Managementを使用するネットワーク構成に応じて，変更する場合に必要な設定です。

ネットワークの設定では次の2つの項目を設定できます。

IPアドレスを設定する

複数のLANに接続されたネットワーク環境でPerformance Managementを運用するときに使用するIPアドレスを指定したい場合には，jpchostsファイルの内容を直接編集します。

このとき，編集したjpchostsファイルは，実行系ノードから待機系ノードにコピーしてください。

IPアドレスの設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ポート番号を設定する

ファイアウォール経由でPerformance Managementのプログラム間の通信をする場合には，jpcconf portコマンドを使用してポート番号を設定します。

ポート番号の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章，およびクラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(8)　ログのファイルサイズ変更[図データ]　[図データ]

Performance Managementの稼働状況を，Performance Management独自のログファイルに出力します。このログファイルを「共通メッセージログ」と呼びます。共通メッセージログは，デフォルトで2,048キロバイトのファイルが2個使用されます。このファイルサイズを変更したい場合に必要な設定です。

詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(9)　パフォーマンスデータの格納先の変更[図データ]　[図データ]

PFM - Agentで管理されるパフォーマンスデータを格納するデータベースの保存先，バックアップ先，エクスポート先，またはインポート先のディレクトリを変更したい場合に必要な設定です。

設定方法については，「3.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

(10)　動作ログ出力の設定[図データ]　[図データ]

アラーム発生時に動作ログを出力したい場合に必要な設定です。動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

設定方法については，「付録J　動作ログの出力」を参照してください。

(11)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図データ]

PFM - Agent for Dominoの論理ホスト環境が作成できたら，環境定義をファイルにエクスポートします。エクスポートでは，その論理ホストにセットアップされているPerformance Managementのプログラムの定義情報を一括してファイル出力します。同じ論理ホストにほかのPerformance Managementのプログラムをセットアップする場合は，セットアップが一とおり済んだあとにエクスポートしてください。

論理ホスト環境定義をエクスポートする手順を次に示します。

jpcconf ha exportコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をエクスポートする。

これまでの手順で作成した論理ホスト環境の定義情報を，エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。

例えば，lhostexp.txtファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合，次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha export -f lhostexp.txt

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha exportコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha exportコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(12)　論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー[図データ]　[図データ]

「(11)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート」でエクスポートした論理ホスト環境定義ファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(13)　共有ディスクのアンマウント[図データ]　[図データ]

ファイルシステムをアンマウントして，作業を終了します。なお，その共有ディスクを続けて使用する場合は，ファイルシステムをアンマウントする必要はありません。

注意

共有ディスクをマウントしないでセットアップすると，ローカルディスク上の指定した環境ディレクトリにjp1pcディレクトリおよびjp1pcディレクトリ以下のファイルが作成されます。この場合は次の手順で対処してください。

ローカルディスク上の指定した環境ディレクトリにあるjp1pcディレクトリをtarコマンドでアーカイブする。

共有ディスクをマウントする。

共有ディスク上に指定した環境ディレクトリがない場合は，環境ディレクトリを作成する。

共有ディスク上の環境ディレクトリにtarファイルを展開する。

共有ディスクをアンマウントする。

ローカルディスク上の指定した環境ディレクトリにあるjp1pcディレクトリ以下を削除する。

(14)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート[図データ]

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを，待機系ノードにインポートします。

実行系ノードで作成した論理ホストのPerformance Managementのプログラムを，待機系ノードで実行するための設定には，jpcconf ha importコマンドを使用します。1つの論理ホストに複数のPerformance Managementのプログラムがセットアップされている場合は，一括してインポートされます。

なお，このコマンドを実行するときには，共有ディスクをマウントしておく必要はありません。

手順を次に示します。

jpcconf ha importコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をインポートする。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha import -f lhostexp.txt

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha importコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha importコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

コマンドを実行すると，待機系ノードの環境を，エクスポートファイルの内容と同じ環境になるように設定変更します。これによって，論理ホストのPFM - Agent for Dominoを起動するための設定が実施されます。

また，セットアップ時にjpcconf portコマンドで固定のポート番号を設定している場合も，同様に設定されます。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list all

実行系ノードでjpcconf ha listを実行した時と同じ内容が表示されることを確認してください。

(15)　クラスタソフトへのPFM - Agentの登録[図データ]　[図データ]

Performance Managementのプログラムを論理ホスト環境で運用する場合は，クラスタソフトに登録して，クラスタソフトからの制御でPerformance Managementのプログラムを起動したり停止したりするように環境設定します。

ここでは，PFM - Agent for Dominoをクラスタソフトに登録するときに設定する内容を説明します。

一般にUNIXのクラスタソフトに，アプリケーションを登録する場合に必要な項目は「起動」「停止」「動作監視」「強制停止」の4つがあります。

PFM - Agent for Dominoでの設定方法を次の表に示します。

表4‒5　クラスタソフトに登録するPFM - Agent for Dominoの制御方法

項目

説明

起動

次のコマンドを順に実行して，PFM - Agent for Domino を起動する。

jpcspm start -key Action lhost=論理ホスト名

jpcspm start -key Domino lhost=論理ホスト名 inst=インスタンス名

起動するタイミングは，共有ディスクおよび論理IPアドレスが使用できる状態になったあととする。

停止

次のコマンドを順に実行して，PFM - Agent for Dominoを停止する。

jpcspm stop -key Domino lhost=論理ホスト名 inst=インスタンス名

jpcspm stop -key Action lhost=論理ホスト名

停止するタイミングは，共有ディスクおよび論理IPアドレスを使用できない状態にする前とする。

なお，障害などでサービスが停止しているときは，jpcspm stopコマンドの戻り値が3になる。この場合はサービスが停止されているので，正常終了と扱う。戻り値で実行結果を判定するクラスタソフトの場合は，戻り値を0にするなどで対応すること。

動作監視

次のプロセスが動作していることを，psコマンドで確認する。

ps -ef | grep "プロセス名 論理ホスト名" | grep -v "grep 監視対象のプロセス"

監視対象のプロセスは，次のとおり。

jpcagtl

agtl/jpcsto

jpcah

それぞれ次のコマンドを実行する。

jpcagtlの場合

ps -ef | grep "jpcagtl_インスタンス名 論理ホスト名" | grep -v "grep jpcagtl"

agtl/jpcstoの場合

ps -ef | grep "agtl/jpcsto_インスタンス名 論理ホスト名" | grep -v "grep agtl/jpcsto"

jpcahの場合

ps -ef | grep "jpcah 論理ホスト名" | grep -v "grep jpcah"

なお，運用中にメンテナンスなどでPerformance Managementを一時的に停止する場合を想定して，動作監視を抑止する方法（例えば，メンテナンス中のファイルがあると監視をしないなど）を用意しておくことを勧める。

強制停止

強制停止が必要な場合は，次のコマンドを実行する。

jpcspm stop -key all lhost=論理ホスト名 kill=immediate

第一引数のサービスキーに指定できるのは，allだけである。

注意

コマンドを実行すると，指定した論理ホスト環境のすべてのPerformance Managementのプロセスが，SIGKILL送信によって強制停止される。このとき，サービス単位ではなく，論理ホスト単位でPerformance Managementが強制停止される。

なお，強制停止は，通常の停止を実行しても停止できない場合に限って実行するよう設定すること。

注意

クラスタに登録するPerformance Managementのプログラムは，クラスタから起動および停止を制御しますので，OS起動時の自動起動設定をしないでください。

Performance Managementのプログラムを日本語環境で実行する場合，クラスタソフトに登録するスクリプトでLANG環境変数を設定してから，Performance Managementのコマンドを実行するようにしてください。

クラスタソフトがコマンドの戻り値で実行結果を判定する場合は，Performance Managementのコマンドの戻り値をクラスタソフトの期待する値に変換するように設定してください。Performance Managementのコマンドの戻り値については，各コマンドのリファレンスを確認してください。

psコマンドで表示される文字の長さはOSによって異なります。論理ホスト名とインスタンス名を合わせて，47文字以内になるように設定してください。また，psコマンドで動作監視する場合，事前にpsコマンドで論理ホストがすべて表示されているか確認してください。表示が途中で切れてしまっている場合は表示されている文字までを監視するように設定してください。なお，psコマンドでプロセス名および論理ホスト名を特定する場合，psコマンドがプロセス名および論理ホスト名の取得に失敗することがあります。psコマンドがプロセス名および論理ホスト名の取得に失敗すると，［　］（角括弧）が付いて表示されるケースがあります。OSのpsコマンドのリファレンスを確認して，コマンドを再実行してください。

(16)　クラスタソフトからの起動・停止の確認[図データ]　[図データ]

クラスタソフトからの操作で，Performance Managementのプログラムの起動および停止を各ノードで実行し，正常に動作することを確認してください。

(17)　クラスタシステムでの環境設定[図データ]　[図データ]

Performance Managementのプログラムのセットアップ終了後，PFM - Web Consoleから，運用に合わせて監視対象の稼働状況についてのレポートを表示できるようにしたり，監視対象で問題が発生したときにユーザーに通知できるようにしたりするために，Performance Managementのプログラムの環境を設定します。

Performance Managementのプログラムの環境設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

4.5　アンインストールとアンセットアップ（Windowsの場合）

ここでは，クラスタシステムで運用していたPFM - Agent for Dominoを，アンインストールする方法とアンセットアップする方法について説明します。

なお，PFM - Managerのアンインストールとアンセットアップについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

4.5.1　PFM - Agent for Dominoのアンインストールとアンセットアップの流れ

クラスタシステムで運用していたPFM - Agent for Dominoのアンインストールおよびアンセットアップの流れを次の図に示します。

図4‒6　クラスタシステムで論理ホスト運用するPFM - Agent for Dominoのアンインストールおよびアンセットアップの流れ（Windowsの場合）

4.5.2　アンセットアップ手順

論理ホスト環境をアンセットアップします。アンセットアップ手順には，実行系ノードの手順と，待機系ノードの手順があります。実行系ノード，待機系ノードの順にアンセットアップしてください。

[図データ]は実行系ノードで行う項目を，[図データ]は待機系ノードで行う項目を示します。また，[図データ]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

PFM - Agent for Dominoのアンセットアップ手順について説明します。

(1)　クラスタソフトからの停止[図データ]　[図データ]

クラスタソフトからの操作で，実行系ノードと待機系ノードで起動しているPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止してください。停止する方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(2)　共有ディスクをオンラインにする[図データ]

共有ディスクがオンラインになっていることを確認します。共有ディスクがオンラインになっていない場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオンラインにしてください。

(3)　ポート番号の設定の解除[図データ]　[図データ]

この手順は，ファイアウォールを使用する環境で，セットアップ時にjpcconf portコマンドでポート番号を設定した場合だけに必要な手順です。

ポート番号の解除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章，およびクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

(4)　PFM - Agentの論理ホストのアンセットアップ[図データ]

手順を次に示します。

注意

共有ディスクがオフラインになっている状態で論理ホスト環境を削除した場合は，物理ホスト上に存在する論理ホストの設定だけが削除され，共有ディスク上のディレクトリやファイルは削除されません。この場合，共有ディスクをオンラインにし，環境ディレクトリ以下のjp1pcディレクトリを手動で削除する必要があります。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all -lhost jp1-haldmn

論理ホスト環境をアンセットアップする前に，現在の設定を確認します。論理ホスト名や共有ディスクのパスなどを確認してください。

PFM - Agent for Dominoのインスタンス環境を削除する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf inst unsetup -key Domino -lhost jp1-haldmn -inst インスタンス名

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf inst unsetupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf inst unsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

jpcconf inst unsetupコマンドを実行すると，論理ホストのインスタンスを起動するための設定が削除されます。また，共有ディスク上のインスタンス用のファイルが削除されます。

jpcconf ha unsetupコマンドを実行して，PFM - Agent for Dominoの論理ホスト環境を削除する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha unsetup -key Domino -lhost jp1-haldmn

jpcconf ha unsetupコマンドを実行すると，論理ホストのPFM - Agent for Dominoを起動するための設定が削除されます。また，共有ディスク上の論理ホスト用のファイルが削除されます。

jpcconf ha listコマンドで，論理ホスト設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all

論理ホスト環境からPFM - Agent for Dominoが削除されていることを確認してください。

(5)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのアンセットアップ[図データ]　[図データ]

PFM - Agent for Dominoのほかに，同じ論理ホストからアンセットアップするPerformance Managementプログラムがある場合は，この段階でアンセットアップしてください。

アンセットアップ手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章，または各PFM - Agentマニュアルの，クラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(6)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図データ]

論理ホストのPFM - Agent for Dominoを削除したら，環境定義をファイルにエクスポートします。

Performance Managementでは，環境定義のエクスポートおよびインポートによって実行系と待機系の環境を合わせる方式を採っています。

実行系ノードでエクスポートした環境定義（Performance Managementの定義が削除されている）を，待機系ノードにインポートすると，待機系ノードの既存の環境定義（Performance Managementの定義が削除前のままの状態で定義が残っている）と比較して差分（実行系ノードで削除された部分）を確認してPerformance Managementの環境定義を削除します。

手順を次に示します。

jpcconf ha exportコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をエクスポートする。

Performance Managementの論理ホスト環境の定義情報を，エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。

例えば，lhostexp.txtファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合，次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha export -f lhostexp.txt

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha exportコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha exportコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(7)　論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー[図データ]　[図データ]

「(6)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート」でエクスポートしたファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(8)　共有ディスクをオフラインにする[図データ]　[図データ]

クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオフラインにして，作業を終了します。なお，その共有ディスクを続けて使用する場合は，オフラインにする必要はありません。

(9)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート[図データ]

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを，待機系ノードに反映させるためにインポートします。なお，待機系ノードでは，インポート時に共有ディスクをオフラインにする必要はありません。

手順を次に示します。

jpcconf ha importコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をインポートする。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha import -f lhostexp.txt

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha importコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha importコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

コマンドを実行すると，待機系ノードの環境を，エクスポートファイルの内容と同じ環境になるように設定変更します。これによって，論理ホストのPFM - Agent for Dominoを起動するための設定が削除されます。ほかの論理ホストのPerformance Managementのプログラムをアンセットアップしている場合は，それらの設定も削除されます。

また，セットアップ時にjpcconf portコマンドで固定のポート番号を設定している場合も，解除されます。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list all

実行系ノードでjpcconf ha listコマンドを実行したときと同じ内容が表示されることを確認してください。

(10)　クラスタソフトからのPFM - Agentの登録解除[図データ]　[図データ]

クラスタソフトから，論理ホストのPFM - Agent for Dominoに関する設定を削除してください。

設定を削除する方法は，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(11)　PFM - Managerでの設定の削除[図データ]　[図データ]

PFM - Web ConsoleでPFM - Managerにログインし，アンセットアップするPFM - Agent for Dominoに関連する定義を削除してください。

手順を次に示します。

PFM - Web Consoleから，エージェントを削除する。

PFM - Managerのエージェント情報を削除する。

例えば，PFM - Managerが論理ホストjp1-hal上で動作し，PFM - Agent for Dominoが論理ホストjp1-haldmn上で動作している場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpctool service delete -id サービスID host=jp1-haldmn lhost=jp1-hal

サービスIDには削除するエージェントのサービスIDを指定してください。

PFM - Managerサービスを再起動する。

サービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

PFM - Managerホストのサービス情報を反映する。

PFM - Web Consoleホストにサービス情報の削除を反映するため，PFM - Manager ホストとPFM - Web Consoleホストのエージェント情報を同期します。エージェント情報を同期するにはjpctool service syncコマンドを使用してください。

4.5.3　アンインストール手順

PFM - Agent for Dominoを実行系ノード，待機系ノードそれぞれからアンインストールします。

アンインストール手順は，非クラスタシステムの場合と同じです。詳細は，「2.2.3　アンインストール手順」を参照してください。

注意

PFM - Agent for Dominoをアンインストールする場合は，PFM - Agent for DominoをアンインストールするノードのPerformance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止してください。

論理ホスト環境を削除しないでPFM - Agent for Dominoをアンインストールした場合，環境ディレクトリが残ることがあります。その場合は，環境ディレクトリを削除してください。

4.6　アンインストールとアンセットアップ（UNIXの場合）

ここでは，クラスタシステムで運用していたPFM - Agent for Dominoを，アンインストールする方法とアンセットアップする方法について説明します。

なお，PFM - Managerのアンインストールとアンセットアップについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

4.6.1　PFM - Agent for Dominoのアンインストールとアンセットアップの流れ

クラスタシステムで運用していたPFM - Agent for Dominoのアンインストールおよびアンセットアップの流れを次の図に示します。

図4‒7　クラスタシステムで論理ホスト運用するPFM - Agent for Dominoのアンインストールおよびアンセットアップの流れ（UNIXの場合）

4.6.2　アンセットアップ手順

論理ホスト環境をアンセットアップします。アンセットアップ手順には，実行系ノードの手順と，待機系ノードの手順があります。実行系ノード，待機系ノードの順にアンセットアップしてください。

[図データ]は実行系ノードで行う項目を，[図データ]は待機系ノードで行う項目を示します。また，[図データ]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

PFM - Agent for Dominoのアンセットアップ手順について説明します。

(1)　クラスタソフトからの停止[図データ]　[図データ]

クラスタソフトからの操作で，実行系ノードと待機系ノードで起動しているPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止してください。停止する方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(2)　共有ディスクのマウント[図データ]

共有ディスクがマウントされていることを確認します。共有ディスクがマウントされていない場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをマウントしてください。

注意

共有ディスクがマウントされていなくても，ローカルディスク上のアンセットアップする論理ホストの環境ディレクトリにjp1pcディレクトリおよびjp1pcディレクトリ以下のファイルがある場合は，共有ディスクをマウントしないでセットアップしています。この場合は次の手順で対処してください。

ローカルディスク上のアンセットアップする論理ホストの環境ディレクトリにあるjp1pcディレクトリをtarコマンドでアーカイブする。

共有ディスクをマウントする。

共有ディスク上にアンセットアップする論理ホストの環境ディレクトリがない場合は，環境ディレクトリを作成する。

共有ディスク上のアンセットアップする論理ホストの環境ディレクトリにtarファイルを展開する。

共有ディスクをアンマウントする。

ローカルディスク上のアンセットアップする論理ホストの環境ディレクトリにあるjp1pcディレクトリ以下を削除する。

(3)　ポート番号の設定の解除[図データ]　[図データ]

この手順は，ファイアウォールを使用する環境で，セットアップ時にjpcconf portコマンドでポート番号を設定した場合だけに必要な手順です。

ポート番号の解除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章，およびクラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(4)　PFM - Agent の論理ホストのアンセットアップ[図データ]

手順を次に示します。

注意

共有ディスクがマウントされていない状態で論理ホスト環境を削除した場合は，物理ホスト上に存在する論理ホストの設定が削除され，共有ディスク上のディレクトリやファイルは削除されません。この場合，共有ディスクをマウントして，環境ディレクトリ以下のjp1pcディレクトリを手動で削除する必要があります。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all -lhost jp1-haldmn

論理ホスト環境をアンセットアップする前に，現在の設定を確認します。論理ホスト名や共有ディスクのパスなどを確認してください。

PFM - Agent for Dominoのインスタンス環境を削除する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf inst unsetup -key Domino -lhost jp1-haldmn -inst インスタンス名

jpcconf inst unsetupコマンドを実行すると，論理ホストのインスタンスを起動するための設定が削除されます。また，共有ディスク上のインスタンス用のファイルが削除されます。

jpcconf ha unsetupコマンドを実行して，PFM - Agent for Dominoの論理ホスト環境を削除する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha unsetup -key Domino -lhost jp1-haldmn

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf inst unsetupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf inst unsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

jpcconf ha unsetupコマンドを実行すると，論理ホストのPFM - Agent for Dominoを起動するための設定が削除されます。また，共有ディスク上の論理ホスト用のファイルが削除されます。

jpcconf ha listコマンドで，論理ホスト設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all

論理ホスト環境からPFM - Agent for Dominoが削除されていることを確認してください。

(5)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのアンセットアップ[図データ]　[図データ]

PFM - Agent for Dominoのほかに，同じ論理ホストからアンセットアップするPFM - Agentがある場合は，この段階でアンセットアップしてください。

アンセットアップ手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章，または各PFM - Agentマニュアルの，クラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(6)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図データ]

論理ホストのPFM - Agent for Dominoを削除したら，環境定義をファイルにエクスポートします。

Performance Managementでは，環境定義のエクスポートおよびインポートによって実行系と待機系の環境を合わせる方式をとっています。

実行系ノードでエクスポートした環境定義（Performance Managementの定義が削除されている）を，待機系ノードにインポートすると，待機系ノードの既存の環境定義（Performance Managementの定義が削除前のままの状態で定義が残っている）と比較して差分（実行系ノードで削除された部分）を確認してPerformance Managementの環境定義を削除します。

手順を次に示します。

jpcconf ha exportコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をエクスポートする。

Performance Managementの論理ホスト環境の定義情報を，エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。

例えば，lhostexp.txtファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合，次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha export -f lhostexp.txt

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha exportコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha exportコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(7)　論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー[図データ]　[図データ]

「(6)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート」でエクスポートしたファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(8)　共有ディスクのアンマウント[図データ]　[図データ]

ファイルシステムをアンマウントして，作業を終了します。なお，その共有ディスクを続けて使用する場合は，ファイルシステムをアンマウントする必要はありません。

(9)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート[図データ]

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを，待機系ノードに反映させるためにインポートします。なお，待機系ノードでは，インポート時に共有ディスクをアンマウントする必要はありません。

手順を次に示します。

jpcconf ha importコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をインポートする。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha import -f lhostexp.txt

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha importコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha importコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

コマンドを実行すると，待機系ノードの環境を，エクスポートファイルの内容と同じ環境になるように設定変更します。これによって，論理ホストのPFM - Agent for Dominoを起動するための設定が削除されます。ほかの論理ホストのPerformance Managementのプログラムをアンセットアップしている場合は，それらの設定も削除されます。

また，セットアップ時にjpcconf portコマンドで固定のポート番号を設定している場合も，解除されます。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all

実行系ノードでjpcconf ha listコマンドを実行したときと同じ内容が表示されることを確認してください。

(10)　クラスタソフトからのPFM - Agentの登録解除[図データ]　[図データ]

クラスタソフトから，論理ホストのPFM - Agent for Dominoに関する設定を削除してください。

設定を削除する方法は，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(11)　PFM - Managerでの設定の削除[図データ]　[図データ]

PFM - Web ConsoleでPFM - Managerにログインし，アンセットアップするPFM - Agent for Dominoに関連する定義を削除してください。

手順を次に示します。

PFM - Web Consoleから，エージェントを削除する。

PFM - Managerのエージェント情報を削除する。

例えば，PFM - Managerが論理ホストjp1-hal上で動作し，PFM - Agent for Dominoが論理ホストjp1-haldmn上で動作している場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpctool service delete -id サービスID host=jp1-haldmn lhost=jp1-hal

サービスIDには削除するエージェントのサービスIDを指定してください。

PFM - Managerサービスを再起動する。

サービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

PFM - Managerホストのサービス情報を反映する。

PFM - Web Consoleホストにサービス情報の削除を反映するため，PFM - Manager ホストとPFM - Web Consoleホストのエージェント情報を同期します。エージェント情報を同期するにはjpctool service syncコマンドを使用してください。

4.6.3　アンインストール手順

PFM - Agent for Dominoを実行系ノード，待機系ノードそれぞれからアンインストールします。

アンインストール手順は，非クラスタシステムの場合と同じです。詳細は，「3.2.3　アンインストール手順」を参照してください。

注意

PFM - Agent for Dominoをアンインストールする場合は，PFM - Agent for DominoをアンインストールするノードのPerformance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止してください。

論理ホスト環境を削除しないでPFM - Agent for Dominoをアンインストールした場合，環境ディレクトリが残ることがあります。その場合は，環境ディレクトリを削除してください。

4.7　PFM - Agent for Dominoの運用方式の変更

ここでは，クラスタシステムでPFM - Agent for Dominoの運用方式を変更する手順を説明します。Performance Management全体の運用方式を変更する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

4.7.1　インスタンス環境の更新の設定

クラスタシステムでインスタンス環境を更新したい場合は，論理ホスト名とインスタンス名を確認し，インスタンス情報を更新します。インスタンス情報の設定は，実行系ノードのPFM - Agentホストで実施します。

更新する情報については，「2.4.2　インスタンス環境の更新の設定」（Windowsの場合），または「3.4.2　インスタンス環境の更新の設定」（UNIXの場合）を参照して，あらかじめ確認してください。ドミノサーバのインスタンス情報の詳細については，ドミノサーバのマニュアルを参照してください。

論理ホスト名とインスタンス名を確認するには，jpcconf ha listコマンドを使用します。また，インスタンス環境を更新するには，jpcconf inst setupコマンドを使用します。

インスタンス環境を更新する手順を次に示します。複数のインスタンス環境を更新する場合は，この手順を繰り返し実施します。

論理ホスト名とインスタンス名を確認する。

更新したいインスタンス環境で動作しているPFM - Agent for Dominoを示すサービスキーを指定して，jpcconf ha listコマンドを実行します。

例えば，PFM - Agent for Dominoの論理ホスト名とインスタンス名を確認したい場合，次のように指定してコマンドを実行します。

Windowsの場合

jpcconf ha list -key Domino

UNIXの場合

jpcconf ha list -key Domino

設定されている論理ホスト名がjp1-haldmn，インスタンス名がDomino01の場合，次のように表示されます。

更新したいインスタンス環境のPFM - Agent for Dominoのサービスが起動されている場合は，クラスタソフトからサービスを停止する。

手順2で共有ディスクがアンマウントされる場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをマウントする。

更新したいインスタンス環境のPFM - Agent for Dominoを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcconf inst setupコマンドを実行する。

例えば，PFM - Agent for Domino の論理ホスト名がjp1-haldmn，インスタンス名がDomino01のインスタンス環境を更新する場合，次のように指定してコマンドを実行します。

Windowsの場合

jpcconf inst setup -key Domino -lhost jp1-haldmn -inst Domino01

UNIXの場合

jpcconf inst setup -key Domino -lhost jp1-haldmn -inst Domino01

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf inst unsetupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf inst unsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

ドミノサーバのインスタンス情報を更新する。

PFM - Agent for Dominoのインスタンス情報を，コマンドの指示に従って入力します。PFM - Agent for Dominoのインスタンス情報については，「2.4.2　インスタンス環境の更新の設定」（Windowsの場合），または「3.4.2　インスタンス環境の更新の設定」（UNIXの場合）を参照してください。現在設定されている値が表示されます。表示された値を変更しない場合は，リターンキーだけを押してください。すべての入力が終了すると，インスタンス環境が更新されます。

更新したインスタンス環境のサービスを，クラスタソフトから再起動する。

サービスの起動方法および停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

注意

更新できない項目の値を変更したい場合は，インスタンス環境を削除したあと，再作成してください。

コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

4.7.2　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポート

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポートは，次の操作を実行した場合だけ実施します。

論理ホストのセットアップ，またはインスタンス環境の設定時に，論理ホスト上のノード構成を変更した。

PFM - Agentの論理ホストのセットアップ方法については，次の個所を参照してください。

Windowsの場合：「4.3.4(4)　PFM - Agentの論理ホストのセットアップ」

UNIXの場合：「4.4.4(3)　PFM - Agentの論理ホストのセットアップ」

また，インスタンス環境の設定方法については，次の個所を参照してください。

Windowsの場合：「4.3.4(6)　インスタンス環境の設定」

UNIXの場合：「4.4.4(5)　インスタンス環境を設定する」

他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ時に，論理ホスト環境定義ファイルのエクスポートが必要な操作を実行した。

他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ方法については，次の個所を参照してください。

Windowsの場合：「4.3.4(7)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ」

UNIXの場合：「4.4.4(6)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ」

ネットワークの設定時に，ポート番号を設定した。

ネットワークの設定方法については，次の個所を参照してください。

Windowsの場合：「4.3.4(8)　ネットワークの設定」

UNIXの場合：「4.4.4(7)　ネットワークの設定」

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポートの手順については次の個所を参照してください。

Windowsの場合：「4.3.4(12)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート」〜「4.3.4(15)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート」

UNIXの場合：「4.4.4(11)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート」〜「4.4.4(14)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート」

なお，インスタンス環境の更新だけを実施した場合は，論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポートは不要です。

インスタンス環境の更新方法については，「4.7.1　インスタンス環境の更新の設定」を参照してください。

5　Notes Log情報の収集

この章では，PFM - Agent for DominoでNotes Log情報を収集し，PFM - Web Consoleで監視するための設定方法について説明します。

5.1　Notes Log情報の収集の概要

PFM - Agent for Dominoでは，ドミノサーバのNotes Log（log.nsf）情報を収集できます。

PFM - Web Consoleで，エラーメッセージなどの特定のログ情報をしきい値としてアラームに設定しておくと，設定したメッセージが出力された場合にユーザーに通知する運用ができます。

PFM - Agent for Dominoによって，Agentのプロパティに設定されたNotes LogのView名やフィルター条件を基に，Notes Logデータベースから特定のログ情報が収集されます。収集されたログ情報は，Agent Collectorによって収集され，PLレコードタイプのレコードであるNotes Log Check（PL_PLNL）レコードで管理されます。Notes Log Check（PL_PLNL）レコードは，ほかのレコードと同様に，レポートの表示やアラームでの監視に利用できます。

ログ情報の監視の流れを次の図に示します。

図5‒1　ログ情報の監視の流れ

5.2　ログ情報の収集の設定手順

PFM - Agent for Dominoでログ情報を収集し，PFM - Web Consoleで監視するには，次の手順で設定する必要があります。

PFM - Web Consoleで，Notes Log Check Optionsプロパティを設定する。

PFM - Web Consoleで，Notes Log Check（PL_PLNL）レコードのパフォーマンスデータをStoreデータベースに格納するように設定する。

PFM - Web Consoleで履歴レポートを表示したり，ODBCドライバを使用したSQLクエリーを実行したりする場合に必要です。

PFM - Agent for Dominoを再起動する。

各手順の詳細について次に説明します。

5.2.1　Notes Log Check Optionsプロパティの設定

ログ情報を収集するには，PFM - Agent for DominoのNotes Log Check Optionsプロパティに，収集するNotes LogデータベースのView名やフィルター条件などの情報を設定する必要があります。

(1)　Notes Log Check Optionsプロパティの設定手順

Notes Log Check Optionsプロパティの設定手順を次に示します。

PFM - Web Consoleで，PFM - Agent for Dominoのプロパティを表示する。

プロパティから，Notes Log Check Optionsを選択する。

Notes Log Check Optionsの次のプロパティを設定する。

ViewName
Include
SearchDays

各プロパティについて次に説明します。

ViewName

検索対象にするNotes LogデータベースのView名を指定します。複数指定する場合は，半角コンマ区切りで指定してください。

・最大指定数：3

・指定可能View名：Miscellaneous Events，Mail Routing Events，Replication Events

デフォルト値：Miscellaneous Events

Include

Notes Logから収集したいメッセージに含まれる文字列を記述したファイルの絶対パスを128バイト以内で指定します。ファイルの書式については，「(2)　Includeファイルの書式」を参照してください。

デフォルト値：

　・Windowsの場合

　　インストール先フォルダ¥agtl¥agent¥インスタンス名¥include.txt

　・UNIXの場合

　　/opt/jp1pc/agtl/agent/インスタンス名/include.txt

SearchDays

Notes Log情報をさかのぼって収集する日数を，0〜366の整数で指定します。

デフォルト値：1

レポート収集時やアラームによる稼動監視時の動作は以下になります。

履歴レポート，アラームによる稼働監視の場合

PFM - Agent for Dominoのサービス停止期間中に記録されたNotes Log情報をサービス起動後，最初の収集時に「SearchDaysの指定日数※1」分だけさかのぼり，収集します。

ただし，前回のPFM - Agent for Dominoのサービス起動期間中にすでに収集されたNotes Log情報は収集しません。

リアルタイムレポートの場合

リアルタイムレポートの表示時間から「SearchDaysの指定日数※2」分だけさかのぼった時間を収集対象とします。

注※1

指定日数を0とした場合，PFM - Agent for Dominoのサービス停止期間中のNotes Log情報を収集しません。

注※2

指定日数を0とした場合，レポート表示時に新たなNotes Log情報が存在しないため，Notes Log情報は収集されません。

リアルタイムレポートを一定時間ごとに自動更新した場合には，前回収集時からの差分情報を収集します。

(2)　Includeファイルの書式

Includeファイルは監視を実行しているPFM - Agentホスト上に作成します。ファイルは通常のテキストファイル形式で次の書式で作成してください。

[識別子]
検索文字列
検索文字列
   ：

識別子

識別子には収集されたログ情報を識別するための任意の文字列（7ビットアスキー）を指定します。

16バイト以内の文字列で，最大10個まで指定できます。このパラメーターで指定した値は，Notes Log Check（PL_PLNL）レコードのMessage Text（MESSAGE_TEXT）フィールドの先頭文字列として付加されます。

検索文字列

識別子に対して，ログ情報を検索するための任意の文字列（7ビットアスキー）を指定します。

128バイト以内の文字列で，最大32個まで指定できます。複数の検索文字列を指定した場合，AND条件として検索します。検索文字列は大文字，小文字を区別しません。識別子で「[」を使用するため，検索文字列の先頭に「[」は指定できません。

検索を複数条件のOR条件として指定したい場合は，識別子を別にして同一形式で続けて指定します。複数条件のOR条件で検索する場合の指定例を次に示します。

[#REPL_ERR]
Replica
Failed
[#TRNS_ERR]
Transmit
Unsuccessful

指定例のように指定した場合，識別子「#REPL_ERR」の条件は，「Replica」という文字列（Replicaを含む文字列）と「Failed」という文字列を共に含む（AND）ログだけ収集されます。また，識別子「#TRNS_ERR」の条件は，「Transmit」という文字列（Transmitを含む文字列）と「Unsuccessful」という文字列を共に含む（AND）ログだけ収集されます。

指定例には2つの識別子が定義されているため，最終的に収集されるログは，「#REPL_ERR」条件を満たしているログ，または（OR）「#TRNS_ERR」条件を満たしているログになります。

次のようなログが発生している場合のログ収集結果について次に示します。

Replication successful.        => 収集されない
Replication failed.            => 収集される
収集結果=> <#REPL_ERR>:<View名>:Replication failed.
STMP mail receive failed.      => 収集されない
Message Transmit Unsuccessful. => 収集される
収集結果=> <#TRNS_ERR>:<View名>:Message Transmit Unsuccessful.

5.2.2　Log Recordsプロパティの設定

履歴レポートを表示したり，ODBCドライバを使用したSQLクエリーを実行したりする場合，PFM - Web Consoleで，Notes Log Check（PL_PLNL）レコードのパフォーマンスデータをStoreデータベースに格納するように設定します。

PFM - Web Consoleの設定については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Storeデータベースの管理について説明している章を参照してください。

5.2.3　ログ情報の収集の注意事項

Notes Log Check（PL_PLNL）レコードを使用して，メッセージを監視する場合の注意事項を次に示します。

アラーム定義の条件式で監視できる文字列は，Notes Log Check（PL_PLNL）レコードに格納される132バイトまでです。Notes Log Check（PL_PLNL）レコードに格納される文字列には，識別子などのヘッダー情報が含まれるため，監視できるメッセージの長さは，132バイトからヘッダー情報の分だけ短くなります。

133バイト以上の文字列を監視するためには，PFM - Agent for DominoのIncludeファイルの設定で監視したい文字列をフィルター条件として設定します。このときにメッセージに任意の識別子も設定します。この識別子をアラーム定義の条件式に設定することで，フィルター条件として設定した文字列を含むメッセージを監視できるようになります。

例えば，文字列ABCを含むメッセージを監視したい場合，PFM - Agent for DominoのIncludeファイルの設定で識別子に@ERRORを設定し，フィルター条件にABCを設定します。

[@ERROR]
ABC

その後，PFM - Web Consoleの［アラームウィザード - アラーム条件式］ダイアログボックスで，異常値または警告値にしきい値として*@ERROR*を設定します。

この設定によって，文字列ABCを含むメッセージには@ERRORという識別子がヘッダー情報として設定されます。PFM - Web Consoleでは@ERRORの文字列を含むメッセージが発生するとアラームが通知されます。文字列の監視については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，アラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。

Notes Log Check（PL_PLNL）レコードの1回の収集で検索条件に合致するログ情報が複数個ある場合，収集できるレコード数は256までです。監視対象のView名を複数指定した場合，それぞれのViewで収集できるレコード数は指定数で割った数字となりますので，Viewを2つ指定した場合は，それぞれ128レコード，Viewを3つ指定した場合は，それぞれ85レコードが上限となります。検索条件に合致するログ情報が257レコード以上ある場合は，検索条件を絞り込んでください。

6　任意の統計値情報収集

この章では，PFM - Agent for Dominoで任意の統計値情報を収集し，PFM-Web Consoleで監視するための設定方法について説明します。

6.1　任意の統計値情報収集の概要

PFM - Agent for Dominoでは，ドミノサーバの任意の統計値を設定すると，その統計値情報を収集できます。

PFM - Agent for Domino がデフォルトで収集対象にしていない統計値情報の収集や，PFM-Web Consoleで特定の統計値についてアラームを設定しておくと，しきい値を使用してユーザーに通知する運用ができます。

PFM - Agent for Dominoによって，PFM - Agent for Dominoのプロパティに設定された統計情報定義ファイル（StatDefine.ini）を基に，ドミノサーバの統計値情報が収集されます。収集された統計値情報は，Agent Collectorによって収集され，PIレコードタイプのレコードであるUser Defined Stat Overview（PI_PIST）レコードで管理されます。

User Defined Stat Overview（PI_PIST）レコードは，ほかのレコードと同様に，レポートの表示やアラームでの監視に利用できます。

6.2　任意の統計値情報収集の設定手順

PFM - Agent for Dominoで任意の統計値情報を収集し，PFM-Web Consoleで監視するには，次の手順で設定する必要があります。

PFM-Web Consoleで，User Defined Stat Optionsプロパティを設定する。

PFM-Web Consoleで，User Defined Stat Overview（PI_PIST）レコードのパフォーマンスデータをStoreデータベースに格納するように設定する。

PFM-Web Consoleで履歴レポートを表示したり，ODBCドライバを使用したSQLクエリーを実行したりする場合に必要な設定です。

PFM - Agent for Dominoを再起動する。

各手順の詳細について次に説明します。

6.2.1　User Defined Stat Optionsプロパティの設定

任意の統計値情報を収集するには，PFM - Agent for DominoのUser Defined Stat Optionsプロパティに，統計情報定義ファイルのパス名を設定する必要があります。

(1)　User Defined Stat Optionsプロパティの設定手順

User Defined Stat Optionsプロパティの設定手順を次に示します。

PFM-Web Consoleで，PFM - Agent for Dominoのプロパティを表示する。

プロパティから，「User Defined Stat Options」を選択する。

User Defined Stat OptionsのStatDefine.iniプロパティを設定する。

StatDefine.iniプロパティには，PFM - Agent for Dominoで収集対象にする統計値を定義した統計情報定義ファイル（StatDefine.ini）の絶対パスを255バイト以下で指定します。統計情報定義ファイル（StatDefine.ini）の書式については，「(2)　統計情報定義ファイル（StatDefine.ini）」を参照してください。

(2)　統計情報定義ファイル（StatDefine.ini）

統計情報定義ファイル（StatDefine.ini）は，監視を実行しているPFM - Agentホスト上に作成します。

(a)　統計情報定義ファイルの書式と設定内容

統計情報定義ファイルは通常のテキストファイル形式で，次の書式で作成してください。

統計情報定義ファイルの書式

[SUB1]
sign="識別子1"
value="統計値名1"
[SUB2]
sign="識別子2"
value="統計値名2"
  ：
[SUB32]
sign="識別子32"
value="統計値名32"

統計情報定義ファイルの設定項目と設定できる値を次の表に示します。

表6‒1　統計情報定義ファイルの設定項目と設定できる値

設定項目

説明

設定できる値

[SUB1]，[SUB2]，…，[SUB32]

統計値の区切りとして使用するサブセクション名を指定する。サブセクション名は，32個まで指定できる。

[SUBn]

nは数値。通番で指定する。

sign

統計値を識別するための識別子を指定する。

半角英数字31バイト以内の文字列。

value

収集対象にする統計値名※を指定する。

127バイト以内の文字列。

文字列の大文字，小文字は区別される。

注※

統計値情報は，すべて浮動小数点を含む数値として収集されます。このため，収集された値が文字列となる統計値情報の統計値名は指定できません。

統計値名については，event4.nsf内に格納されている統計値名を参照するか，またはドミノサーバコンソールからshow statコマンドを実行して，その実行結果から統計値名を参照してください。

(b)　統計情報定義ファイルの作成例と収集イメージ

統計情報定義ファイルの作成例と，ドミノサーバの統計値情報の収集イメージを次に示します。

統計情報定義ファイルの作成例

[SUB1]
sign=Paging_AVG
value=Platform.Memory.PagesPerSec.Avg
[SUB2]
sign=Paging_PEAK
value=Platform.Memory.PagesPerSec.Peak

ドミノサーバの統計値情報の収集イメージ

Record Time          sign            value
2009/03/30 18:20     Paging_AVG      0.2
2009/03/30 18:20     Paging_PEAK     1.2

6.2.2　PI Recordsプロパティの設定

履歴レポートを表示したり，ODBCドライバを使用したSQLクエリーを実行したりする場合，PFM-Web Consoleで，User Defined Stat Overview（PI_PIST）レコードのパフォーマンスデータをStoreデータベースに格納するように設定します。

PFM-Web Consoleの設定については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」およびマニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Storeデータベースの管理について説明している章を参照してください。

6.3　任意の統計値情報収集の注意事項

User Defined Stat Overview（PI_PIST）レコードを使用して，監視を行う場合の注意事項を次に示します。

サブセクション名（[SUB3]など）を33個以上指定した場合，33個目以降は無視されます。

signに指定する識別子は，必ずユニークになるように指定してください。ただし，識別子が重複している場合でもエラーになりません。同一識別子の場合は，StatDefine.iniファイルの最初のほうに記述されているサブセクション（[SUB1]など）の統計値情報は収集されますが，あとに記述されているサブセクションの統計値情報は収集されません。

valueに指定できる統計値名は，数値形式の値が格納されるものだけです。文字列形式の値が格納される統計値名を指定した場合は，常に値が0で収集されます。また，指定した統計値がドミノサーバ上で発生していない（統計値として存在していない）場合，値は収集されません。

StatDefine.iniファイルへの絶対パスが誤っている場合，またはファイルに読み込み権限がない場合，統計値情報は収集されません。また，StatDefine.iniファイルの書式に誤りがあり，ファイルの内容が読み込めない場合も，統計値情報は収集されません。

第3編　リファレンス編

7　監視テンプレート

この章では，PFM - Agent for Dominoの監視テンプレートについて説明しています。

監視テンプレートの概要

Performance Managementでは，次の方法でアラームとレポートを定義できます。

PFM - Agentで定義されているアラームやレポートをそのまま使用する

PFM - Agentで定義されているアラームやレポートをコピーしてカスタマイズする

ウィザードを使用して新規に定義する

PFM - Agentで定義されているアラームやレポートを「監視テンプレート」と呼びます。監視テンプレートのレポートとアラームは，必要な情報があらかじめ定義されているので，コピーしてそのまま使用したり，ユーザーの環境に合わせてカスタマイズしたりできます。そのため，ウィザードを使用して新規に定義をしなくても，監視対象の運用状況を監視する準備が容易にできるようになります。

この章では，PFM - Agent for Dominoで定義されている監視テンプレートのアラームとレポートの設定内容について説明します。

監視テンプレートの使用方法の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働分析のためのレポートの作成またはアラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。

注意

監視テンプレートのアラームに設定されているしきい値は参考例です。監視テンプレートのアラームを使用する場合は，コピーして，環境やOSに合わせて適切なしきい値を設定してください。

アラームの記載形式

ここでは，アラームの記載形式を示します。アラームは，アルファベット順に記載しています。

アラーム名

監視テンプレートのアラーム名を示します。

概要

このアラームで監視できる監視対象の概要について説明します。

主な設定

このアラームの主な設定値を，表で説明します。この表では，アラームの設定値と，PFM - Web Consoleの［アラーム階層］画面でアラームアイコンをクリックし，［プロパティの表示］メソッドをクリックしたときに表示される，［プロパティ］画面の設定項目との対応を示しています。各アラームの設定の詳細については，PFM - Web Consoleのアラームの［プロパティ］画面で確認してください。

設定値の「−」は，設定が常に無効であることを示します。

なお，条件式で異常条件と警告条件が同じ場合は，アラームイベントは異常のものだけが発行されます。

アラームテーブル

このアラームが格納されているアラームテーブルを示します。

関連レポート

このアラームに関連する，監視テンプレートのレポートを示します。PFM - Web Consoleの［エージェント階層］画面でエージェントアイコンをクリックし，［アラームの状態の表示］メソッドで表示される[図データ]アイコンをクリックすると，このレポートを表示できます。

アラーム一覧

PFM - Agent for Dominoの監視テンプレートで定義されているアラームは，「PFM Domino Template Alarms 09.00」というアラームテーブルにまとめられています。「09.00」は，アラームテーブルのバージョンを示します。このアラームテーブルは，PFM - Web Consoleの［Performance Management - Web Console］ウィンドウの［アラーム階層］画面に表示される「Domino」フォルダに格納されています。監視テンプレートで定義されているアラームを次の表に示します。

表7‒1　アラーム一覧

アラームテーブル名※

アラーム名

監視対象

PFM Domino Template Alarms 09.00

Availability

現在のドミノサーバの利用可能状況（可用性）を表す指標（可用性インデックス）。

DataDirectory Usage

データディレクトリの使用率。

PFM Domino Template Alarms [DB] 09.00

DataDirectory Usage

データディレクトリの使用率。

DB Response

ドミノサーバのデータベースアクセスチェックに掛かった時間。

PFM Domino Template Alarms [LOG] 09.00

Log Detect

Notes Log Check Optionsプロパティに指定した条件（文字列）と一致するNotes Log情報。

PFM Domino Template Alarms [MAIL] 09.00

Dead Mail

MAIL.BOX内の送信無効（配信不可能）メール数。

Router Down

ドミノサーバのノーツメール送信チェックに掛かった時間。

Waiting Mail

MAIL.BOXにある送信待ちメールの数。

PFM Domino Template Alarms [SRV] 09.00

Availability

現在のドミノサーバの利用可能状況（可用性）を表す指標（可用性インデックス）。

Server Down

ドミノサーバのドミノポート（NRPC）アクセスチェックに掛かった時間。

PFM Domino Template Alarms [TASK] 09.00

HTTP Down

ドミノサーバのHTTPポートアクセスチェックに掛かった時間。

IMAP Down

ドミノサーバのIMAPポートアクセスチェックに掛かった時間。

LDAP Down

ドミノサーバのLDAPポートアクセスチェックに掛かった時間。

NNTP Down

ドミノサーバのNNTPポートアクセスチェックに掛かった時間。

POP3 Down

ドミノサーバのPOP3ポートアクセスチェックに掛かった時間。

SMTP Down

ドミノサーバのSMTPポートアクセスチェックに掛かった時間。

注※

アラームテーブル名の[ ]内の表示は，アラームテーブルが対応している監視項目を示しています。

Availability（PFM Domino Template Alarms 09.00）

概要

Availabilityアラームは，ドミノサーバの利用可能状況（可用性）をインデックス（0〜100）で評価します。100が最も負荷が軽く，100%利用可能な状態であることを示します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

Domino(3.0)

アラームメッセージテキスト

Availability is %CVS

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

常にアラーム通知する

しない

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

しない

回しきい値超過

0

インターバル中

0

アラーム条件式

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

AvailabilityIndex

異常条件

AvailabilityIndex<=60

警告条件

AvailabilityIndex<=80

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

アラームテーブル

PFM Domino Template Alarms 09.00

関連レポート

Reports/Domino/Troubleshooting/Recent Past/System Overview Summary

Availability（PFM Domino Template Alarms [SRV] 09.00）

概要

Availabilityアラームは，ドミノサーバの利用可能状況（可用性）をインデックス（0〜100）で評価します。100が最も負荷が軽く，100%利用可能な状態であることを示します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

Domino(3.0)

アラームメッセージテキスト

Availability is %CVS

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

常にアラーム通知する

しない

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

しない

回しきい値超過

0

インターバル中

0

アラーム条件式

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

AvailabilityIndex

異常条件

AvailabilityIndex<=60

警告条件

AvailabilityIndex<=80

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

アラームテーブル

PFM Domino Template Alarms [SRV] 09.00

関連レポート

Reports/Domino/Troubleshooting/Recent Past/System Overview Summary

DataDirectory Usage（PFM Domino Template Alarms 09.00）

概要

DataDirectory Usageアラームは，ドミノサーバのデータディレクトリの使用率を監視します。この割合の高い状態が慢性的に続く場合は，ディスクの空き容量を増やすか，またはディスクの増強を検討する必要があります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

Domino(3.0)

アラームメッセージテキスト

DataDirectory Usage is %CVS

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

常にアラーム通知する

しない

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

しない

回しきい値超過

0

インターバル中

0

アラーム条件式

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

Disk Datadir Drive Usage

異常条件

Disk Datadir Drive Usage >=90

警告条件

Disk Datadir Drive Usage >=80

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

アラームテーブル

PFM Domino Template Alarms 09.00

関連レポート

Reports/Domino/Troubleshooting/Recent Past/System Overview Summary

DataDirectory Usage（PFM Domino Template Alarms [DB] 09.00）

概要

DataDirectory Usageアラームは，ドミノサーバのデータディレクトリの使用率を監視します。この割合の高い状態が慢性的に続く場合は，ディスクの空き容量を増やすか，またはディスクの増強を検討する必要があります。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

Domino(3.0)

アラームメッセージテキスト

DataDirectory Usage is %CVS

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

常にアラーム通知する

しない

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

しない

回しきい値超過

0

インターバル中

0

アラーム条件式

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

Disk Datadir Drive Usage

異常条件

Disk Datadir Drive Usage >=90

警告条件

Disk Datadir Drive Usage >=80

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

アラームテーブル

PFM Domino Template Alarms [DB] 09.00

関連レポート

Reports/Domino/Troubleshooting/Recent Past/System Overview Summary

DB Response

概要

DB Responseアラームは，特定のDBにアクセスできるかを監視します。DBにアクセスして反応がない場合にダウンしたと判断して，アラームを発行します。

注意事項

デフォルトの場合，DB Responseアラームのステータスは，「正常」のままとなります。

DB Responseアラームを使用する場合は，PFM - Agent for Dominoのプロパティ「Health Check Options」−「Database Check」の項目を設定したあと，「Check」に「Yes」を設定してください。チェック対象となるデータベース名「DBFileName」には，デフォルトで「help/readme.nsf」が設定されています。

Lotus Domino R8.5以降を監視対象とする場合，「help/readme.nsf」は存在しないため，アクセスエラーとなります。「DBFileName」の値をシステムに存在するデータベース名（「help/help85_client.nsf」など）に変更してください。また，関連レポートを表示する場合は，PFM - Agent for Dominoのプロパティ「Interval Records」−「PI_PIHC」の「Log」に「Yes」を設定してください。PFM - Agent for Dominoのプロパティの詳細については，「付録F.2　Agent Collectorサービスのプロパティ一覧」を参照してください。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

Domino(4.0)

アラームメッセージテキスト

DB Response is %CVS2

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

常にアラーム通知する

しない

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

5

インターバル中

5

アラーム条件式

レコード

Health Check Overview（PI_PIHC）

フィールド

CheckName，ResponseTime

異常条件

CheckName=DBACS

ResponseTime=-1

警告条件

CheckName=DBACS

ResponseTime=-1

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

アラームテーブル

PFM Domino Template Alarms [DB] 09.00

関連レポート

Reports/Domino/Troubleshooting/Recent Past/Server Status Summary（4.0）

Dead Mail

概要

Dead Mailアラームは，デッドメール（送信無効（配信不可能）メール）の発生を監視します。MAIL.BOX内のデッドメールが一定数を超えた場合に，アラームを発行します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

Domino(4.0)

アラームメッセージテキスト

Dead Mail is %CVS

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

常にアラーム通知する

しない

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

しない

回しきい値超過

0

インターバル中

0

アラーム条件式

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

Mail Dead

異常条件

Mail Dead >=30

警告条件

Mail Dead >=10

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

アラームテーブル

PFM Domino Template Alarms [MAIL] 09.00

関連レポート

Reports/Domino/Troubleshooting/Recent Past/Dead Mail Status Summary

HTTP Down

概要

HTTP Downアラームは，HTTPサーバタスクがダウンしていないかを監視します。HTTPポートにアクセスして反応がない場合にダウンしたと判断して，アラームを発行します。

注意事項

デフォルトの場合，HTTP Downアラームのステータスは，「正常」のままとなります。

HTTP Downアラームを使用する場合は，PFM - Agent for Dominoのプロパティ「Health Check Options」−「HTTP Port Check」の項目を設定したあと，「Check」に「Yes」を設定してください。また，関連レポートを表示する場合は，PFM - Agent for Dominoのプロパティ「Interval Records」−「PI_PIHC」の「Log」に「Yes」を設定してください。PFM - Agent for Dominoのプロパティの詳細については，「付録F.2　Agent Collectorサービスのプロパティ一覧」を参照してください。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

Domino(4.0)

アラームメッセージテキスト

HTTP Down is %CVS2

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

常にアラーム通知する

しない

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

5

インターバル中

5

アラーム条件式

レコード

Health Check Overview（PI_PIHC）

フィールド

CheckName，ResponseTime

異常条件

CheckName=HTTP

ResponseTime=-1

警告条件

CheckName=HTTP

ResponseTime=-1

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

アラームテーブル

PFM Domino Template Alarms [TASK] 09.00

関連レポート

Reports/Domino/Troubleshooting/Recent Past/Task Status Summary（4.0）

IMAP Down

概要

IMAP Downアラームは，IMAPサーバタスクがダウンしていないかを監視します。IMAPポートにアクセスして反応がない場合にダウンしたと判断して，アラームを発行します。

注意事項

デフォルトの場合，IMAP Downアラームのステータスは，「正常」のままとなります。

IMAP Downアラームを使用する場合は，PFM - Agent for Dominoのプロパティ「Health Check Options」−「IMAP Port Check」の項目を設定したあと，「Check」に「Yes」を設定してください。また，関連レポートを表示する場合は，PFM - Agent for Dominoのプロパティ「Interval Records」−「PI_PIHC」の「Log」に「Yes」を設定してください。PFM - Agent for Dominoのプロパティの詳細については，「付録F.2　Agent Collectorサービスのプロパティ一覧」を参照してください。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

Domino(4.0)

アラームメッセージテキスト

IMAP Down is %CVS2

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

常にアラーム通知する

しない

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

5

インターバル中

5

アラーム条件式

レコード

Health Check Overview（PI_PIHC）

フィールド

CheckName，ResponseTime

異常条件

CheckName=IMAP

ResponseTime=-1

警告条件

CheckName=IMAP

ResponseTime=-1

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

アラームテーブル

PFM Domino Template Alarms [TASK] 09.00

関連レポート

Reports/Domino/Troubleshooting/Recent Past/Task Status Summary（4.0）

LDAP Down

概要

LDAP Downアラームは，LDAPサーバタスクがダウンしていないかを監視します。LDAPポートにアクセスして反応がない場合にダウンしたと判断して，アラームを発行します。

注意事項

デフォルトの場合，LDAP Downアラームのステータスは，「正常」のままとなります。

LDAP Downアラームを使用する場合は，PFM - Agent for Dominoのプロパティ「Health Check Options」−「LDAP Port Check」の項目を設定したあと，「Check」に「Yes」を設定してください。また，関連レポートを表示する場合は，PFM - Agent for Dominoのプロパティ「Interval Records」−「PI_PIHC」の「Log」に「Yes」を設定してください。PFM - Agent for Dominoのプロパティの詳細については，「付録F.2　Agent Collectorサービスのプロパティ一覧」を参照してください。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

Domino(4.0)

アラームメッセージテキスト

LDAP Down is %CVS2

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

常にアラーム通知する

しない

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

5

インターバル中

5

アラーム条件式

レコード

Health Check Overview（PI_PIHC）

フィールド

CheckName，ResponseTime

異常条件

CheckName=LDAP

ResponseTime=-1

警告条件

CheckName=LDAP

ResponseTime=-1

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

アラームテーブル

PFM Domino Template Alarms [TASK] 09.00

関連レポート

Reports/Domino/Troubleshooting/Recent Past/Task Status Summary（4.0）

Log Detect

概要

Log Detectアラームは，Notes Log情報（ログ情報）内に特定の文字列が出力されていないかを監視します。デフォルトのIncludeファイル（include.txt）は，次のディレクトリに格納されます。

Windowsの場合

インストール先フォルダ¥agtl¥agent¥インスタンス名¥

UNIXの場合

/opt/jp1pc/agtl/agent/インスタンス名/

デフォルトのIncludeファイルを使用すると，「fatal」，「panic」の文字列を監視できます。Includeファイルをカスタマイズすると，任意の文字列を監視できます。検索文字列と一致したNotes Log情報が検出された場合に，アラームを発行します。

Log Detectアラームの推奨設定

Log Detectアラームのプロパティで，次の項目を有効（オン）にしておくことを推奨します。

「常にアラーム通知する」

「すべてのデータを評価する」

Log Detectアラームのプロパティは，編集画面で設定します。編集画面は，PFM Domino Template Alarms [LOG] 09.00のアラームテーブルを任意の名称でコピーし，コピー先のLog Detectアラームのプロパティを選択したあと，［編集］を選択すると表示できます。

Log Detectアラームのプロパティをデフォルトの設定で使用する場合と，推奨設定で使用する場合の違いについて，次の表に示します。

Log Detectアラームのプロパティ

デフォルトの設定（オフ）で使用する場合

推奨設定（オン）で使用する場合

常にアラーム通知する

すでにアラーム状態である場合，新たにNotes Logが検出されてもアラームは通知されません。

一度アラーム状態となった場合，そのままではアラーム状態は解除されません。Notes Logを確認したあと，PFM Domino Template Alarms [LOG] 09.00のアラームテーブルを再バインドして，正常な状態に戻す必要があります。

アラーム状態であるかどうかに関係なく，Notes Logが検出された場合，常にアラームが通知されます。

Notes Logが検出された場合でもアラーム状態は変更されません。そのため，アラームテーブルの再バインドなどの操作は必要ありません。Notes Logを連続して監視できます。

すべてのデータを評価する

一回の収集で複数のログが検出された場合，最初に検出されたログに対してだけアラームが通知されます。

一回の収集で複数のログが検出された場合，それぞれのログに対してアラームが通知されます。

注意事項

Log Detectアラームは，log.nsf内の文書を検索して検出を行います。Notes Logが出力されてから実際にlog.nsfに書き込まれるまでにはタイムラグがあります。このため，Log Detectアラームによる文字列の検出は，リアルタイムで実施されません。

また，デフォルトで使用された場合，文字列が検出されて，一度アラーム状態となると，そのままではアラーム状態が解除されません。Notes Logを確認したあと，PFM Domino Template Alarms [LOG] 09.00のアラームテーブルを再バインドして正常な状態に戻してください。

なお，任意の文字列を検索対象としたい場合は，PFM - Agent for Dominoのプロパティ「Notes Log Check Options」−「Include」の項目に設定されているテキストファイルを編集してください。「Include」ファイルの記述方法については，「5.　Notes Log情報の収集」を参照してください。また，関連レポートを表示する場合は，PFM - Agent for Dominoのプロパティ「Log Records」−「PL_PLNL」の「Log」に「Yes」を設定してください。PFM - Agent for Dominoのプロパティの詳細については，「付録F.2　Agent Collectorサービスのプロパティ一覧」を参照してください。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

Domino(4.0)

アラームメッセージテキスト

Log is %CVS

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

常にアラーム通知する

する

すべてのデータを評価する

する

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

しない

回しきい値超過

0

インターバル中

0

アラーム条件式

レコード

Notes Log Check Overview（PL_PLNL）

フィールド

MessageText

異常条件

MessageText =*

警告条件

MessageText =*

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

アラームテーブル

PFM Domino Template Alarms [LOG] 09.00

関連レポート

Reports/Domino/Troubleshooting/Recent Past/Notes Log Status Summary（4.0）

NNTP Down

概要

NNTP Downアラームは，NNTPサーバタスクがダウンしていないかを監視します。NNTPポートにアクセスして反応がない場合にダウンしたと判断して，アラームを発行します。

注意事項

デフォルトの場合，NNTP Downアラームのステータスは，「正常」のままとなります。

NNTP Downアラームを使用する場合は，PFM - Agent for Dominoのプロパティ「Health Check Options」−「NNTP Port Check」の項目を設定したあと，「Check」に「Yes」を設定してください。また，関連レポートを表示する場合は，PFM - Agent for Dominoのプロパティ「Interval Records」−「PI_PIHC」の「Log」に「Yes」を設定してください。PFM - Agent for Dominoのプロパティの詳細については，「付録F.2　Agent Collectorサービスのプロパティ一覧」を参照してください。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

Domino(4.0)

アラームメッセージテキスト

NNTP Down is %CVS2

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

常にアラーム通知する

しない

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

5

インターバル中

5

アラーム条件式

レコード

Health Check Overview（PI_PIHC）

フィールド

CheckName，ResponseTime

異常条件

CheckName=NNTP

ResponseTime=-1

警告条件

CheckName=NNTP

ResponseTime=-1

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

アラームテーブル

PFM Domino Template Alarms [TASK] 09.00

関連レポート

Reports/Domino/Troubleshooting/Recent Past/Task Status Summary（4.0）

POP3 Down

概要

POP3 Downアラームは，POP3サーバタスクがダウンしていないかを監視します。POP3ポートにアクセスして反応がない場合にダウンしたと判断して，アラームを発行します。

注意事項

デフォルトの場合，POP3 Downアラームのステータスは，「正常」のままとなります。

POP3 Downアラームを使用する場合は，PFM - Agent for Dominoのプロパティ「Health Check Options」−「POP3 Port Check」の項目を設定したあと，「Check」に「Yes」を設定してください。また，関連レポートを表示する場合は，PFM - Agent for Dominoのプロパティ「Interval Records」−「PI_PIHC」の「Log」に「Yes」を設定してください。PFM - Agent for Dominoのプロパティの詳細については，「付録F.2　Agent Collectorサービスのプロパティ一覧」を参照してください。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

Domino(4.0)

アラームメッセージテキスト

POP3 Down is %CVS2

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

常にアラーム通知する

しない

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

5

インターバル中

5

アラーム条件式

レコード

Health Check Overview（PI_PIHC）

フィールド

CheckName，ResponseTime

異常条件

CheckName=POP3

ResponseTime=-1

警告条件

CheckName=POP3

ResponseTime=-1

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

アラームテーブル

PFM Domino Template Alarms [TASK] 09.00

関連レポート

Reports/Domino/Troubleshooting/Recent Past/Task Status Summary（4.0）

Router Down

概要

Router Downアラームは，Routerサーバタスクがダウンしていないかを監視します。指定したユーザにノーツメールを送信して反応がない場合にダウンしたと判断して，アラームを発行します。

注意事項

デフォルトの場合，Router Downアラームのステータスは，「正常」のままとなります。

Router Downアラームを使用する場合は，PFM - Agent for Dominoのプロパティ「Health Check Options」−「Notes Mail Check」の項目を設定したあと，「Check」に「Yes」を設定してください。また，関連レポートを表示する場合は，PFM - Agent for Dominoのプロパティ「Interval Records」−「PI_PIHC」の「Log」に「Yes」を設定してください。PFM - Agent for Dominoのプロパティの詳細については「付録F.2　Agent Collectorサービスのプロパティ一覧」を参照してください。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

Domino(4.0)

アラームメッセージテキスト

Router Down is %CVS2

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

常にアラーム通知する

しない

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

5

インターバル中

5

アラーム条件式

レコード

Health Check Overview（PI_PIHC）

フィールド

CheckName,ResponseTime

異常条件

CheckName=NMAIL

ResponseTime=-1

警告条件

CheckName=NMAIL

ResponseTime=-1

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

アラームテーブル

PFM Domino Template Alarms [MAIL] 09.00

関連レポート

Reports/Domino/Troubleshooting/Recent Past/Router Status Summary（4.0）

Server Down

概要

Server Downアラームは，ドミノサーバがダウンしていないかを監視します。ドミノポート（NRPC）にアクセスして反応がない場合にダウンしたと判断して，アラームを発行します。

注意事項

デフォルトの場合，Server Downアラームのステータスは，「正常」のままとなります。

Server Downアラームを使用する場合は，PFM - Agent for Dominoのプロパティ「Health Check Options」−「Domino Port Check」の項目を設定したあと，「Check」に「Yes」を設定してください。また，関連レポートを表示する場合は，PFM - Agent for Dominoのプロパティ「Interval Records」−「PI_PIHC」の「Log」に「Yes」を設定してください。PFM - Agent for Dominoのプロパティの詳細については，「付録F.2　Agent Collectorサービスのプロパティ一覧」を参照してください。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

Domino(4.0)

アラームメッセージテキスト

Server Down is %CVS2

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

常にアラーム通知する

しない

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

5

インターバル中

5

アラーム条件式

レコード

Health Check Overview（PI_PIHC）

フィールド

CheckName,ResponseTime

異常条件

CheckName=NRPC

ResponseTime=-1

警告条件

CheckName=NRPC

ResponseTime=-1

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

アラームテーブル

PFM Domino Template Alarms [SRV] 09.00

関連レポート

Reports/Domino/Troubleshooting/Recent Past/Server Status Summary（4.0）

SMTP Down

概要

SMTP Downアラームは，SMTPサーバタスクがダウンしていないかを監視します。SMTPポートにアクセスして反応がない場合にダウンしたと判断して，アラームを発行します。

注意事項

デフォルトの場合，SMTP Downアラームのステータスは，「正常」のままとなります。

SMTP Downアラームを使用する場合は，PFM - Agent for Dominoのプロパティ「Health Check Options」−「SMTP Port Check」の項目を設定したあと，「Check」に「Yes」を設定してください。また，関連レポートを表示する場合は，PFM - Agent for Dominoのプロパティ「Interval Records」−「PI_PIHC」の「Log」に「Yes」を設定してください。PFM - Agent for Dominoのプロパティの詳細については，「付録F.2　Agent Collectorサービスのプロパティ一覧」を参照してください。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

Domino(4.0)

アラームメッセージテキスト

SMTP Down is %CVS2

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

常にアラーム通知する

しない

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

5

インターバル中

5

アラーム条件式

レコード

Health Check Overview（PI_PIHC）

フィールド

CheckName，ResponseTime

異常条件

CheckName=SMTP

ResponseTime=-1

警告条件

CheckName=SMTP

ResponseTime=-1

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

アラームテーブル

PFM Domino Template Alarms [TASK] 09.00

関連レポート

Reports/Domino/Troubleshooting/Recent Past/Task Status Summary（4.0）

Waiting Mail

概要

Waiting Mailアラームは，滞留メール（送信待ちメール）の発生を監視します。MAIL.BOX内の滞留メールが一定数を超えた場合に，アラームを発行します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

Domino(4.0)

アラームメッセージテキスト

Waiting Mail is %CVS

値の存在を監視するアラームとする

しない

アラームを有効にする

する

常にアラーム通知する

しない

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

しない

回しきい値超過

0

インターバル中

0

アラーム条件式

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

Mail Waiting

異常条件

Mail Waiting>=30

警告条件

Mail Waiting>=10

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です。

アラームテーブル

PFM Domino Template Alarms [MAIL] 09.00

関連レポート

Reports/Domino/Troubleshooting/Recent Past/Waiting Mail Status Summary

レポートの記載形式

ここでは，レポートの記載形式を示します。レポートは，アルファベット順に記載しています。各レポートの説明は，次の項目から構成されています。

レポート名

監視テンプレートのレポート名を示します。同名のレポートが複数存在する場合は，レポートが表示する情報をレポート名に続けて括弧付きで記載します。

概要

このレポートで表示できる情報の概要について説明します。

格納先

このレポートの格納先を示します。

レコード

このレポートで使用するパフォーマンスデータが格納されているレコードを示します。履歴レポートを表示するためには，この欄に示すレコードを収集するように，あらかじめ設定しておく必要があります。レポートを表示する前に，PFM - Web Consoleの［エージェント階層］画面でエージェントのプロパティを表示して，このレコードが「Log = Yes」に設定されているか確認してください。

なお，リアルタイムレポートの場合，設定する必要はありません。

フィールド

このレポートで使用するレコードのフィールドについて，表で説明します。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

このレポートに関連づけられた，監視テンプレートのレポートを表で説明します。このドリルダウンレポートを表示するには，PFM - Web Consoleのレポートウィンドウのドリルダウンレポートプルダウンメニューから，該当するドリルダウンレポート名を選択し，［レポートの表示］をクリックしてください。なお，レポートによってドリルダウンレポートを持つものと持たないものがあります。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

このレポートのフィールドに関連づけられた，監視テンプレートのレポートを表で説明します。このドリルダウンレポートを表示するには，PFM - Web Consoleのレポートウィンドウのグラフ，一覧，または表をクリックしてください。履歴レポートの場合，時間項目からドリルダウンレポートを表示することで，より詳細な時間間隔でレポートを表示できます。なお，レポートによってドリルダウンレポートを持つものと持たないものがあります。

ドリルダウンレポートについての詳細は，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働分析のためのレポートの作成について説明している章を参照してください。

レポートのフォルダ構成

PFM - Agent for Dominoのレポートのフォルダ構成を次に示します。<　>内は，フォルダ名を示します。

<Domino>
 +-- <Monthly Trend>
 |    +-- DataDirectory Drive Usage Trend（Multi-Agent）
 |    +-- Domino Memory Status Trend（Multi-Agent）
 |    +-- HTTP Commands Status Trend（Multi-Agent）
 |    +-- Login Users Status Trend（Multi-Agent）
 |    +-- Mail Delivery Status Trend（Multi-Agent）
 |    +-- Names Database Size Status Trend（Multi-Agent）
 |    +-- Replication Status Trend（Multi-Agent）
 |    +-- Server Transaction Status Trend（Multi-Agent）
 |    +-- System Overview Trend（Multi-Agent）
 |    +-- TCPIP Connection Status Trend（Multi-Agent）
 +-- <Status Reporting>
 |    +-- <Daily Trend>
 |    |    +-- Dead Mail Status（Multi-Agent）
 |    |    +-- Domino Agent Failed Status Summary
 |    |    +-- Login Users Status（Multi-Agent）
 |    |    +-- Waiting Mail Status（Multi-Agent）
 |    |    +-- <Advanced>
 |    |         +-- Mail Service Quality Status
 |    |         +-- TCP Service Quality Status
 |    +-- <Real-Time>
 |         +-- DbCache Usage Status
 |         +-- Domino Memory Status
 |         +-- Health Check Status（4.0）
 |         +-- HTTP Commands Status
 |         +-- Login Users Status
 |         +-- Mail Delivery Status
 |         +-- Names Database Access Status
 |         +-- Replication Status
 |         +-- Server Transaction Status
 |         +-- System Overview
 |         +-- TCPIP Connection Status
 +-- <Troubleshooting>
      +-- <Real-Time>
      |    +-- Database Access Status - Top 10 Databases
      |    +-- Database Note Count Status - Top 10 Databases
      |    +-- Database Size Status - Top 10 Databases
      |    +-- Expired Mail Status - Top 10 Databases
      |    +-- Mail Database Size Status - Top 10 Databases
      |    +-- <Drilldown Only>
      |         +-- Cluster Manager Detail
      |         +-- Cluster Replication Detail
      |         +-- Database Cache Detail
      |         +-- Mail Deliveries Detail
      +-- <Recent Past>
           +-- DbCache Usage Status Summary
           +-- Dead Mail Status Summary
           +-- Domino Memory Status Summary
           +-- Login Users Status Summary
           +-- Replication Status Summary
           +-- Waiting Mail Status Summary
           +-- Notes Log Status Summary（4.0）
           +-- Router Status Summary（4.0）
           +-- Server Status Summary（4.0）
           +-- Task Status Summary（4.0）

各フォルダの説明を次に示します。

「Monthly Trend」フォルダ

最近1か月間の1日ごとに集計された情報を表示するレポートが格納されています。1か月のシステムの傾向を分析するために使用します。

「Status Reporting」フォルダ

日ごとに集計された情報を表示するレポートが格納されています。システムの総合的な状態を見るために使用します。また，履歴レポートのほかにリアルタイムレポートの表示もできます。

「Daily Trend」フォルダ

最近24時間の1時間ごとに集計された情報を表示するレポートが格納されています。1日ごとにシステムの状態を確認するために使用します。

「Real - Time」フォルダ

システムの状態を確認するためのリアルタイムレポートが格納されています。

「Troubleshooting」フォルダ

トラブルを解決するのに役立つ情報を表示するレポートが格納されています。システムに問題が発生した場合，問題の原因を調査するために使用します。

「Real - Time」フォルダ

現在のシステムの状態を確認するためのリアルタイムレポートが格納されています。

「Recent Past」フォルダ

最近1時間の1分ごとに集計された情報を表示する履歴レポートが格納されています。

さらに，これらのフォルダの下位には，次のフォルダがあります。

「Advanced」フォルダ

デフォルトで「Log=No」に設定されているレコードを使用しているレポートが格納されています。このフォルダのレポートを表示するには，使用しているレコードの設定をPFM - Web Consoleで「Log＝Yes」にする必要があります。

「Drilldown Only」フォルダ

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）として表示されるレポートが格納されています。そのレポートのフィールドに関連する詳細な情報を表示するために使用します。

レポート一覧

PFM - Agent for Dominoの監視テンプレートで定義されているレポートは次のとおりです。

表7‒2　監視テンプレートのレポート一覧

レポートの種類

レポート名

表示する情報

リアルタイムレポート

クラスタ情報

Cluster Manager Detail

クラスタマネージャについての詳細情報。

Cluster Replication Detail

クラスタレプリケータについての詳細情報。

サーバ情報

Health Check Status（4.0）

ドミノサーバの稼働状況についての情報

Domino Memory Status

ドミノサーバが使用するメモリーについての統計情報。

System Overview

ドミノサーバ利用状況の概要。

Login Users Status

ドミノサーバのログイン状況についての情報。

Replication Status

複製についての統計情報。

Server Transaction Status

サーバトランザクションの統計情報。

データベース情報

Database Access Status - Top 10 Databases

アクセスの多い上位10個のデータベースのリアルタイム情報。

Database Note Count Status - Top 10 Databases

格納されている文書数の多い上位10個のデータベースのリアルタイム情報。

Database Size Status - Top 10 Databases

使用サイズの大きい上位10個のデータベースのリアルタイム情報。

Names Database Access Status

Namesデータベースのアクセス統計情報。

DbCache Usage Status

データベースキャッシュについての概要統計情報。

Database Cache Detail

データベースキャッシュについての詳細情報。

Expired Mail Status - Top 10 Databases

滞留メールが多い上位10個のメールデータベースのリアルタイム情報。

Mail Database Size Status - Top 10 Databases

使用サイズの大きい上位10個のメールデータベースのリアルタイム情報。

ネットワーク情報

TCPIP Connection Status

TCPIPポートについての統計情報。

サービス情報

Mail Delivery Status

メール転送についての統計情報。

Mail Deliveries Detail

メール配信についての詳細情報。

HTTP Commands Status

HTTPサーバについての統計情報。

DataDirectory Drive Usage Trend（Multi-Agent）

ドミノデータディレクトリについての統計情報。

Domino Memory Status Summary

最近1時間のドミノサーバが使用するメモリーについての統計情報。

履歴レポート

サーバ情報

Domino Memory Status Trend（Multi-Agent）

最近1か月間の1日ごとのドミノサーバが使用するメモリーについての統計情報。

Login Users Status Summary

最近1時間のドミノサーバのログイン状況についての情報。

Login Users Status

最近24時間の1時間ごとのドミノサーバのログイン状況についての情報。

Login Users Status Trend（Multi-Agent）

最近1か月間の1日ごとのドミノサーバのログイン状況についての情報。

Replication Status Summary

最近1時間の複製についての統計情報。

Replication Status Trend（Multi-Agent）

最近1か月間の1日ごとの複製についての統計情報。

Server Transaction Status Trend（Multi-Agent）

最近1か月間の1日ごとのサーバトランザクションの統計情報。

System Overview Trend（Multi-Agent）

最近1か月間の1日ごとのドミノサーバ利用状況の概要。

データベース情報

DbCache Usage Status Summary

最近1時間のデータベースキャッシュについての概要統計情報。

Names Database Size Status Trend（Multi-Agent）

Namesデータベースの使用率についての統計情報。

エージェント情報

Domino Agent Failed Status Summary

ドミノエージェント実行状況についての情報。

ネットワーク情報

TCP Service Quality Status

各TCPサービス（HTTPやPOP3など）のポートアクセスに対するレスポンス時間の情報。

TCPIP Connection Status Trend（Multi-Agent）

最近1か月間の1日ごとのTCPIPポートについての統計情報。

サービス情報

Dead Mail Status Summary

最近1時間のデッドメールの状況についての情報。

Dead Mail Status（Multi-Agent）

最近24時間の1時間ごとのデッドメールの状況についての情報。

Mail Delivery Status Trend（Multi-Agent）

最近1か月間の1日ごとのメール転送についての統計情報。

Mail Service Quality Status

テストメールに対するドミノのレスポンス時間の情報。

Waiting Mail Status Summary

最近1時間の滞留メールの状況についての情報。

Waiting Mail Status（Multi-Agent）

最近24時間の1時間ごとの滞留メールの状況についての情報。

HTTP Commands Status Trend（Multi-Agent）

最近1か月間の1日ごとのHTTPサーバについての統計情報。

Notes Log Status Summary（4.0）

最近1時間に，指定したフィルター条件で検出されたNotes Log情報。

Router Status Summary（4.0）

最近1時間のRouterタスクの稼働状況についての情報。

Server Status Summary（4.0）

最近1時間のドミノポート（NRPC）アクセス，およびデータベースアクセスの稼働状況についての情報。

Task Status Summary（4.0）

最近1時間のサーバタスク（各通信ポート）の稼働状況についての情報。

Cluster Manager Detail

概要

Cluster Manager Detailレポートは，ドミノクラスタマネージャについての詳細情報を表示します。

格納先

Reports/Domino/Troubleshooting/Real - Time/Drilldown Only/

レコード

Server Detail（PD_PDSV）

フィールド

フィールド名

説明

Cluster Name

サーバが属するクラスタの名前。

Failover Failed

クライアントがレプリカIDによってデータベースを開けないときに，サーバがクライアントをほかのクラスタメンバーに再接続できなかった回数。

Failover Success

クライアントがレプリカIDによってデータベースを開けないために，サーバがクライアントをほかのクラスタメンバーに再接続した回数。

FailoverBP Failed

クライアントがパス名によってデータベースを開けないときに，サーバがクライアントをほかのクラスタメンバーに再接続できなかった回数。

FailoverBP Success

クライアントがパス名によってデータベースを開けないために，サーバがクライアントをほかのクラスタメンバーに再接続した回数。

LoadBalance Failed

サーバがビジー状態の場合，クライアントがレプリカIDによってデータベースを開けないときに，サーバがクライアントをほかのクラスタメンバーに再接続できなかった回数。

LoadBalance Success

サーバがビジー状態の場合，クライアントがレプリカIDによってデータベースを開けないときに，サーバがクライアントをほかのクラスタメンバーに再接続した回数。

LoadBalanceBP Failed

サーバがビジー状態の場合，クライアントがパス名によってデータベースを開けないときに，サーバがクライアントをほかのクラスタメンバーに再接続できなかった回数。

LoadBalanceBP Success

サーバがビジー状態の場合，クライアントがパス名によってデータベースを開けないときに，サーバがクライアントをほかのクラスタメンバーに再接続した回数。

OpenReq ClusterBusy

サーバがビジー状態の場合，クライアントがサーバ上のデータベースを開こうとした回数。

OpenReq DatabaseOutOfService

クライアントが，サーバのサービスする範囲外のデータベースを開こうとした回数。

OpenReq LoadBalanced

サーバがビジー状態の場合，クライアントがサーバ上のデータベースを開こうとした回数。

ProbeCount

サーバがほかのクラスタメンバーへ調査要求を完了した回数。

ProbeError

サーバがほかのサーバを調査する場合に，エラーを受信した回数。

Cluster Replication Detail

概要

Cluster Replication Detailレポートは，ドミノクラスタレプリケータについての詳細情報を表示します。

格納先

Reports/Domino/Troubleshooting/Real - Time/Drilldown Only/

レコード

Replica Detail（PD_PDRP）

フィールド

フィールド名

説明

Cluster Docs Added

クラスタレプリケータによって追加された文書数。

Cluster Docs Deleted

クラスタレプリケータによって削除された文書数。

Cluster Docs Updated

クラスタレプリケータによって更新された文書数。

Cluster Failed

サーバ起動後に失敗した複製の数。

Cluster Files Local

サーバ上のクラスタレプリカの数。

Cluster Files Remote

クラスタ内のほかのサーバ上のククラスタレプリカの数。

Cluster Retry Skipped

クラスタレプリケータが，サーバに到達できなかった，またはデータベースにアクセスできなかったために複製されなかった回数。

Cluster Retry Waiting

再試行待ちの複製の数。

Cluster SecondsOnQueue

クラスタレプリケータがキュー上にあった秒数。

Cluster SecondsOnQueue Avg

クラスタレプリケータがキュー上にあった平均秒数。

Cluster SecondsOnQueue Max

クラスタレプリケータがキュー上にあった最長秒数。

Cluster Servers

サーバから複製を受け取ったクラスタ上のほかのサーバの数。

Cluster SessionBytes In

クラスタレプリケータが受信したバイト数。

Cluster SessionBytes Out

クラスタレプリケータが送信したバイト数。

Cluster Success

サーバ起動後に成功した複製の数。

Cluster WorkQueueDepth

クラスタレプリケータによってほかのサーバに複製されるキューを待っている，変更されたデータベースの数。

Cluster WorkQueueDepth Avg

クラスタレプリケータによってほかのサーバに複製されるキューを待っている，変更されたデータベースの平均数。

Cluster WorkQueueDepth Max

クラスタレプリケータによってほかのサーバに複製されるキューを待っている，変更されたデータベースの最大数。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Cluster Manager Detail

クラスタマネージャに関する詳細レポート

Database Access Status - Top 10 Databases

概要

Database Access Status - Top 10 Databasesレポートは，アクセスの多い上位10個のデータベースのリアルタイム情報を表示します。

格納先

Reports/Domino/Troubleshooting/Real - Time/

レコード

Database Knowledge Overview（PI_PIDK）

フィールド

フィールド名

説明

Database Access

データベースがインターバル時間内にアクセスされた回数。

Database Filename

データベースのファイル名。

Database Title

データベースのタイトル。

Database Cache Detail

概要

Database Cache Detailレポートは，データベースキャッシュについての詳細情報を表示します。

格納先

Reports/Domino/Troubleshooting/Real - Time/Drilldown Only/

レコード

Database Detail（PD_PDDB）

フィールド

フィールド名

説明

DbCache CurrentEntries

データベースキャッシュの現行エントリー数。

DbCache HighWaterMark

データベースキャッシュの最大サイズ。

DbCache Hits

データベースキャッシュのヒット数。

DbCache InitialDbOpens

データベースキャッシュによって開かれたデータベースの数。

DbCache Lookups

データベースキャッシュの参照回数。

DbCache MaxEntries

データベースキャッシュの最大エントリー数。

DbCache OvercrowdRejects

データベースキャッシュがいっぱいになったときの拒否回数。

NSFPool Peak

データベース NSF プールの最大数。

NSFPool Used

データベース NSF プールの数。

Database Note Count Status - Top 10 Databases

概要

Database Note Count Status - Top 10 Databasesレポートは，格納されている文書数の多い上位10個のデータベースのリアルタイム情報を表示します。

格納先

Reports/Domino/Troubleshooting/Real - Time/

レコード

Database Knowledge Overview（PI_PIDK）

フィールド

フィールド名

説明

Database Note Counts

データベース内に格納されている文書数。

Database Filename

データベースのファイル名。

Database Title

データベースのタイトル。

Database Size Status - Top 10 Databases

概要

Database Size Status - Top 10 Databasesレポートは，使用サイズの大きい上位10個のデータベースのリアルタイム情報を表示します。

格納先

Reports/Domino/Troubleshooting/Real - Time/

レコード

Database Knowledge Overview（PI_PIDK）

フィールド

フィールド名

説明

Database Filename

データベースのファイル名。

Database Free Kbytes

データベース内の未使用サイズ。

Database Size Kbytes

データベースのサイズ。

Database Title

データベースのタイトル。

DataDirectory Drive Usage Trend（Multi-Agent）

概要

DataDirectory Drive Usage Trend（Multi-Agent）レポートは，最近1か月間の1日ごとのドミノデータディレクトリについての統計情報を表示します。

格納先

Reports/Domino/Monthly Trend/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

Disk Datadir Drive Free Kbytes

ドミノデータディレクトリのあるドライブの未使用サイズ。キロバイト単位。

Disk Datadir Drive Size Kbytes

ドミノデータディレクトリのあるドライブのサイズ。キロバイト単位。

Disk Datadir Drive Usage

ドミノデータディレクトリのあるドライブの使用率。

DbCache Usage Status

概要

DbCache Usage Statusレポートは，データベースキャッシュについての概要統計情報をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Domino/Status Reporting/Real - Time/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

DbCache Entries Usage

データベースキャッシュの使用率。

DbCache OvercrowdRejects

データベースキャッシュがいっぱいのときの拒否回数。

DbCache Usage Status Summary

概要

DbCache Usage Status Summaryレポートは，最近1時間のデータベースキャッシュについての概要統計情報を表示します。

格納先

Reports/Domino/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

DbCache Entries Usage

データベースキャッシュの使用率。

DbCache OvercrowdRejects

データベースキャッシュがいっぱいのときの拒否回数。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Database Cache Detail

データベースキャッシュに関する詳細レポート

Dead Mail Status Summary

概要

Dead Mail Status Summaryレポートは，最近1時間のデッドメールの状況を表示します。

格納先

Reports/Domino/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

Mail Dead

MAIL.BOX内の送信無効（配信不可能）メール数。

Mail Dead UserCustom

デッドメールの状態になってから，ユーザーが指定した一定時間を経過したデッドメール数。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Mail Deliveries Detail

メール配信に関する詳細レポート

Dead Mail Status（Multi-Agent）

概要

Dead Mail Status（Multi-Agent）レポートは，最近24時間の1時間ごとのデッドメールの状況についての情報を表示します。

格納先

Reports/Domino/Status Reporting/Daily Trend/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

Mail Dead UserCustom

デッドメールの状態になってから，ユーザーが指定した一定時間を経過したデッドメール数。

Domino Agent Failed Status Summary

概要

Domino Agent Failed Status Summaryレポートは，最近24時間の1時間ごとのドミノエージェント実行状況を表示します。

格納先

Reports/Domino/Status Reporting/Daily Trend/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

Agent Daily UnsuccessRuns

1日ごとのドミノエージェント実行に失敗した数。

Agent Hourly UnsuccessRuns

1時間ごとのドミノエージェント実行に失敗した数。

Domino Memory Status

概要

Domino Memory Statusレポートは，ドミノサーバが使用するメモリーについての統計情報をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Domino/Status Reporting/Real - Time/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

Mem Alloc Kbytes

サーバによって割り当てられたメモリーの合計。キロバイト単位。

Mem Alloc Process Kbytes

現時点で動作しているプロセスによって割り当てられた共有でないメモリーの合計。キロバイト単位。

Mem Alloc Shared Kbytes

共有メモリーとして割り当てられたサーバのメモリーの合計。キロバイト単位。

Mem Free Kbytes

サーバの使用可能メモリーの合計。キロバイト単位。

Domino Memory Status Summary

概要

Domino Memory Status Summaryレポートは，最近1時間のドミノサーバが使用するメモリーについての統計情報を表示します。

格納先

Reports/Domino/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

Mem Alloc Kbytes

サーバによって割り当てられたメモリーの合計。キロバイト単位。

Mem Alloc Process Kbytes

現時点で動作しているプロセスによって割り当てられた共有でないメモリーの合計。キロバイト単位。

Mem Alloc Shared Kbytes

共有メモリーとして割り当てられたサーバのメモリーの合計。キロバイト単位。

Mem Free Kbytes

サーバの使用可能メモリーの合計。キロバイト単位。

Domino Memory Status Trend（Multi-Agent）

概要

Domino Memory Status Trend（Multi-Agent）レポートは，最近1か月間の1日ごとのドミノサーバが使用するメモリーについての統計情報を表示します。

格納先

Reports/Domino/Monthly Trend/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

Mem Alloc Kbytes

サーバによって割り当てられたメモリーの合計。キロバイト単位。

Mem Alloc Process Kbytes

現時点で動作しているプロセスによって割り当てられた共有でないメモリーの合計。キロバイト単位。

Mem Alloc Shared Kbytes

共有メモリーとして割り当てられたサーバのメモリーの合計。キロバイト単位。

Expired Mail Status - Top 10 Databases

概要

Expired Mail Status - Top 10 Databasesレポートは，滞留メールが多い上位10個のメールデータベースのリアルタイム情報を表示します。

格納先

Reports/Domino/Troubleshooting/Real - Time/

レコード

Mail Knowledge Overview（PI_PIMK）

フィールド

フィールド名

説明

Database Filename

メールデータベースのファイル名。

Database Title

メールデータベースのタイトル。

Expired Mails

有効期間を超過したメール数。

Health Check Status（4.0）

概要

Health Check Status（4.0）レポートは，ドミノサーバの稼働状況を表示します。このレポートはPFM - Agent for DominoのHealth Check Optionsプロパティで指定された項目だけ情報を表示します。

格納先

Reports/Domino/Status Reporting/Real - Time/

レコード

Health Check Overview（PI_PIHC）

フィールド

フィールド名

説明

CheckName

ドミノサーバの稼働監視のタイプ。

ResponseTime

ドミノサーバの稼働監視に掛かった時間。ミリ秒単位。

HTTP Commands Status

概要

HTTP Commands Statusレポートは，HTTPサーバについての統計情報をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Domino/Status Reporting/Real - Time/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

Cmd Login

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「ログイン」したURLの数。

Cmd OpenDatabase

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「データベースをオープンした」URLの数。

Reqs Tot

リクエストの総数。

HTTP Commands Status Trend（Multi-Agent）

概要

HTTP Commands Status Trend（Multi-Agent）レポートは，最近1か月間の1日ごとのHTTPサーバについての統計情報を表示します。

格納先

Reports/Domino/Monthly Trend/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

Cmd Login

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「ログイン」したURLの数。

Cmd OpenDatabase

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「データベースを開いた」URLの数。

Reqs Tot

リクエストの総数。

Login Users Status

概要

Login Users Statusレポートは，ドミノサーバのログイン状況をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Domino/Status Reporting/Real - Time/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

Users

サーバでセッションを開いているユーザーの数。

Login Users Status Summary

概要

Login Users Status Summaryレポートは，最近1時間のドミノサーバのログイン状況を表示します。

格納先

Reports/Domino/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

Users

サーバでセッションを開いているユーザーの数。

Login Users Status Trend（Multi-Agent）

概要

Login Users Status Trend（Multi-Agent）レポートは，最近1か月間の1日ごとのドミノサーバログイン状況を表示します。

格納先

Reports/Domino/Monthly Trend/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

Users

サーバでセッションを開いているユーザーの数。

Login Users Status（Multi-Agent）

概要

Login Users Status（Multi-Agent）レポートは，最近24時間の1時間ごとのドミノサーバのログイン状況を表示します。

格納先

Reports/Domino/Status Reporting/Daily Trend/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

Users

サーバでセッションを開いているユーザーの数。

Mail Database Size Status - Top 10 Databases

概要

Mail Database Size Status - Top 10 Databasesレポートは，使用サイズの大きい上位10個のメールデータベースのリアルタイム情報を表示します。

格納先

Reports/Domino/Troubleshooting/Real - Time/

レコード

Mail Knowledge Overview（PI_PIMK）

フィールド

フィールド名

説明

Database Filename

メールデータベースのファイル名。

Database Title

メールデータベースのタイトル。

Database Size Kbytes

メールデータベースの確保サイズ。

Mail Deliveries Detail

概要

Mail Deliveries Detailレポートは，メール配信についての詳細情報を表示します。

格納先

Reports/Domino/Troubleshooting/Real - Time/Drilldown Only/

レコード

Mail Detail（PD_PDML）

フィールド

フィールド名

説明

AvgDeliverTime

メール送信の平均時間。

AvgServerHops

送信メールの平均サーバ中継数。

AvgSizeDelivered

送信メールの平均サイズ。

Delivered

ルーターによって MAIL.BOX に格納されたメールの数。

MaxDeliverTime

メール送信の最長時間。

MaxServerHops

送信メールの最大サーバ中継数。

MaxSizeDelivered

送信メールの最大サイズ。

MinDeliverTime

メール送信の最短時間。

MinServerHops

送信メールの最小サーバ中継数。

MinSizeDelivered

送信メールの最小サイズ。

TotFailures

失敗メールの合計数。

TotKBXferd

転送メールの合計キロバイト数。

TotPending

送信待ちメール数。

TotRouted

メールボックスからほかのサーバに転送されたメールの数。

TotRouted SMTP

メールボックスからSMTP経由で転送されたメールの数。

TotRouter NRPC

メールボックスからNRPC経由で転送されたメールの数。

Xferd

ルーターが転送したメールの数。

XferFailures

ルーターが転送できなかったメールの数。

Mail Delivery Status

概要

Mail Delivery Statusレポートは，メール転送についての統計情報をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Domino/Status Reporting/Real - Time/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

Mail TotRouted

メールボックスからほかのサーバに転送されたメールの数。

Mail XferFailures

ルーターが転送できなかったメールの数。

Mail Xferd

ルーターが転送したメールの数。

Mail Delivery Status Trend（Multi-Agent）

概要

Mail Delivery Status Trend（Multi-Agent）レポートは，最近1か月間の1日ごとのメール転送についての統計情報を表示します。

格納先

Reports/Domino/Monthly Trend/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

Mail TotRouted

メールボックスからほかのサーバに転送されたメールの数。

Mail XferFailures

ルーターが転送できなかったメールの数。

Mail Xferd

ルーターが転送したメールの数。

Mail Service Quality Status

概要

Mail Service Quality Statusレポートは，最近24時間の1時間ごとのテストメールに対するドミノのレスポンス時間を表示します。Mail Service Quality Statusレポートを使用するには，次の2つの前提条件があります。

ISpyサーバタスクが起動している。

メール調査用サーバ文書が正しく設定されている。

格納先

Reports/Domino/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Quality of Mail Service Overview（PI_PIQM）

フィールド

フィールド名

説明

ServerName

調査対象ドミノのサーバ名。

ResponseTime

テストメールに対するレスポンス時間。秒単位。

Names Database Access Status

概要

Names Database Access Statusレポートは，Namesデータベースのアクセス統計情報をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Domino/Status Reporting/Real - Time/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

Database Names Access

Names.nsfデータベースへのアクセス数。

Names Database Size Status Trend（Multi-Agent）

概要

Names Database Size Status Trend（Multi-Agent）レポートは，最近1か月間の1日ごとのNamesデータベースの使用率についての統計情報を表示します。

格納先

Reports/Domino/Monthly Trend/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

Database Names Free Kbytes

Names.nsfデータベースの未使用サイズ。

Database Names Size Kbytes

Names.nsfデータベースのサイズ。

Database Names Usage

Names.nsfデータベースの使用率。

Notes Log Status Summary（4.0）

概要

Notes Log Status Summary（4.0）レポートは，最近1時間に，指定したフィルター条件で検出されたNotes Log情報を表示します。

格納先

Reports/Domino/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

Notes Log Check Overview（PL_PLNL）

フィールド

フィールド名

説明

Record Time

レコードが作成された時刻。

Message Text

指定したフィルター条件と一致したNotes Logのメッセージ。

次の形式で格納される。

識別子:Notes LogのView名:ログテキスト

Replication Status

概要

Replication Statusレポートは，複製についての統計情報をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Domino/Status Reporting/Real - Time/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

Repl Cluster Failed

サーバ起動後，失敗した複製の数。

Repl Docs Added

複製によってサーバ上のデータベースに追加された文書数。

Repl Docs Deleted

複製によってサーバ上のデータベースから削除された文書数。

Repl Docs Updated

複製によって更新されたサーバ上のデータベースの文書数。

Repl Failed

エラーが返された複製の数。

Repl Success

成功した複製の数。

Replication Status Summary

概要

Replication Status Summaryレポートは，最近1時間の複製についての統計情報を表示します。

格納先

Reports/Domino/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

Repl Cluster Failed

サーバ起動後，失敗した複製の数。

Repl Docs Added

複製によってサーバ上のデータベースに追加された文書数。

Repl Docs Deleted

複製によってサーバ上のデータベースから削除された文書数。

Repl Docs Updated

複製によって更新されたサーバ上のデータベースの文書数。

Repl Failed

エラーが返された複製の数。

Repl Success

成功した複製の数。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名

説明

Cluster Replication Detail

クラスタレプリケータに関する詳細レポート

Replication Status Trend（Multi-Agent）

概要

Replication Status Trend（Multi-Agent）レポートは，最近1か月間の1日ごとの複製についての統計情報を表示します。

格納先

Reports/Domino/Monthly Trend/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

Repl Cluster Failed

サーバ起動後，失敗した複製の数。

Repl Docs Added

複製によってサーバ上のデータベースに追加された文書数。

Repl Docs Deleted

複製によってサーバ上のデータベースから削除された文書数。

Repl Docs Updated

複製によって更新されたサーバ上のデータベースの文書数。

Repl Failed

エラーが返された複製の数。

Repl Success

成功した複製の数。

Router Status Summary（4.0）

概要

Router Status Summary（4.0）レポートは，最近1時間のRouterタスクの稼働状況を表示します。

格納先

Reports/Domino/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

Health Check Overview（PI_PIHC）

フィールド

フィールド名

説明

Check Name

ドミノサーバの稼働監視のタイプ。

ノーツメール送信チェックを示す識別子「NMAIL」で固定。

ResponseTime

ドミノサーバの稼働監視に掛かった時間（Routerタスクがノーツメール送信に掛かった時間）。ミリ秒単位。

Routerタスクが正常に稼働していない場合は「-1」。

Server Status Summary（4.0）

概要

Server Status Summary（4.0）レポートは，最近1時間のドミノポート（NRPC）アクセス，およびデータベースアクセスの稼働状況を表示します。

格納先

Reports/Domino/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

Health Check Overview（PI_PIHC）

フィールド

フィールド名

説明

Check Name

ドミノサーバの稼働監視のタイプ。

ドミノポート（NRPC）アクセスチェックを示す識別子「NRPC」，またはデータベースアクセスチェックを示す識別子「DBACS」。

ResponseTime

ドミノサーバの稼働監視に掛かった時間（ドミノポート（NRPC）アクセス，またはデータベースアクセスに掛かった時間）。ミリ秒単位。

ドミノポート（NRPC）アクセス，またはデータベースアクセスが正常に稼働していない場合は「-1」。

Server Transaction Status

概要

Server Transaction Statusレポートは，サーバトランザクションの統計情報をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Domino/Status Reporting/Real - Time/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

Trans Tot

サーバが開始してからのトランザクションプロセス数。

Session Dropped

処理中に異常終了したセッションの数。

Server Transaction Status Trend（Multi-Agent）

概要

Server Transaction Status Trend（Multi-Agent）レポートは，最近1か月間の1日ごとのサーバトランザクションの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Domino/Monthly Trend/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

Trans Tot

サーバが開始してからのトランザクションプロセス数。

Session Dropped

処理中に異常終了したセッションの数。

System Overview

概要

System Overviewレポートは，ドミノサーバ利用状況の概要をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Domino/Status Reporting/Real - Time/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

AvailabilityIndex

現在のサーバの利用可能状況（可用性）を表す指標。値の範囲は0から100。0は使用できるリソースがないことを示す。値が100のときは利用可能。

DbCache Entries Usage

データベースキャッシュの使用率。

Disk Datadir Drive Usage

ドミノデータディレクトリのあるドライブの使用率。

System Overview Trend（Multi-Agent）

概要

System Overview Trend（Multi-Agent）レポートは，最近1か月間の1日ごとのドミノサーバ利用状況概要を表示します。

格納先

Reports/Domino/Monthly Trend/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

AvailabilityIndex

現在のサーバの利用可能状況（可用性）を表す指標。値の範囲は0から100。0は使用できるリソースがないことを示す。値が100のときは利用可能。

DbCache Entries Usage

データベースキャッシュの使用率。

Disk Datadir Drive Usage

ドミノデータディレクトリのあるドライブの使用率。

Task Status Summary（4.0）

概要

Task Status Summary（4.0）レポートは，最近1時間のサーバタスク（各通信ポート）の稼働状況を表示します。

格納先

Reports/Domino/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

Health Check Overview（PI_PIHC）

フィールド

フィールド名

説明

Check Name

ドミノサーバの稼働監視のタイプ。

各通信ポートアクセスチェックを示す識別子「HTTP」，「SMTP」，「POP3」，「IMAP」，「LDAP」または「NNTP」。

ResponseTime

ドミノサーバの稼働監視に掛かった時間（各通信ポートアクセスチェックに掛かった時間）。ミリ秒単位。

各通信ポートが正常に稼働していない場合は「-1」。

TCP Service Quality Status

概要

TCP Service Quality Statusレポートは，最近24時間の1時間ごとの各TCPサービスのポートアクセスに対するレスポンス時間を表示します。TCP Service Quality Statusレポートを使用するには，次の2つの前提条件があります。

ISpyサーバタスクが起動している。

TCPサーバリソース調査用サーバ文書が正しく設定されている。

格納先

Reports/Domino/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Quality of Service Overview（PI_PIQS）

フィールド

フィールド名

説明

TCP Service Type

調査対象のTCPサービス名。

ServerName

調査対象ドミノのサーバ名。

Monitor ID

調査ID。

ResponseTime

ポートアクセスに対するレスポンス時間。ミリ秒単位。

TCPIP Connection Status

概要

TCPIP Connection Statusレポートは，TCPIPポートについての統計情報をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Domino/Status Reporting/Real - Time/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

TCPIP Kbytes Rcvd

TCPIPポートでのインターバル時間内の受信キロバイト数。

TCPIP Kbytes Sent

TCPIPポートでのインターバル時間内の送信キロバイト数。

TCPIP Session Estab In

TCPIPポートでのインターバル時間内のセッション確立数（受信側）。

TCPIP Session Estab Out

TCPIPポートでのインターバル時間内のセッション確立数（送信側）。

TCPIP Connection Status Trend（Multi-Agent）

概要

TCPIP Connection Status Trend（Multi-Agent）レポートは，最近1か月間の1日ごとのTCPIPポートについての統計情報を表示します。

格納先

Reports/Domino/Monthly Trend/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

TCPIP Kbytes Rcvd

TCPIPポートでのインターバル時間内の受信キロバイト数。

TCPIP Kbytes Sent

TCPIPポートでのインターバル時間内の送信キロバイト数。

TCPIP Session Estab In

TCPIPポートでのインターバル時間内のセッション確立数（受信側）。

TCPIP Session Estab Out

TCPIPポートでのインターバル時間内のセッション確立数（送信側）。

Waiting Mail Status Summary

概要

Waiting Mail Status Summaryレポートは，最近1時間の滞留メールの状況を表示します。

格納先

Reports/Domino/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

Mail Waiting

MAIL.BOXにある送信待ちメールの数。

Mail Waiting UserCustom

ユーザーが指定した時間以上，メールボックス内に滞留しているメール数。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名

説明

Mail Deliveries Detail

メール配信に関する詳細レポート

Waiting Mail Status（Multi-Agent）

概要

Waiting Mail Status（Multi-Agent）レポートは，最近24時間の1時間ごとの滞留メールの状況を表示します。

格納先

Reports/Domino/Status Reporting/Daily Trend/

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

フィールド名

説明

Mail Waiting UserCustom

ユーザーが指定した時間以上，メールボックス内に滞留しているメール数。

8　レコード

この章では，PFM - Agent for Dominoのレコードについて説明します。各レコードのパフォーマンスデータの収集方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のPerformance Managementの機能について説明している章，または「JP1/Performance Management 運用ガイド」の稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

データモデルについて

各PFM - Agentが持つレコードおよびフィールドの総称を「データモデル」と呼びます。各PFM - Agentと，そのPFM - Agentが持つデータモデルには，それぞれ固有のバージョン番号が付与されています。PFM - Agent for Dominoのデータモデルのバージョンについては，「付録I　バージョン互換」を参照してください。

各PFM - Agentのデータモデルのバージョンは，PFM - Web Consoleの［エージェント階層］画面でエージェントのプロパティを表示して確認してください。

データモデルについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照してください。

レコードの記載形式

この章では，PFM - Agent for Dominoのレコードをアルファベット順に記載しています。各レコードの説明は，次の項目から構成されています。

機能

各レコードに格納されるパフォーマンスデータの概要および注意事項について説明します。

デフォルト値および変更できる値

各レコードに設定されているパフォーマンスデータの収集条件のデフォルト値およびユーザーが変更できる値を表で示します。「デフォルト値および変更できる値」に記載している項目とその意味を次の表に示します。この表で示す各項目については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

表8‒1　デフォルト値および変更できる値

項目

意味

変更可否

Collection Interval※1

パフォーマンスデータの収集間隔（秒単位）。

○：変更できる。

×：変更できない。

Collection Offset※2

パフォーマンスデータの収集を開始するオフセット値（秒単位）。オフセット値については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。

また，パフォーマンスデータの収集開始時刻については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照のこと。

Log

収集したパフォーマンスデータをStoreデータベースに記録するかどうか。

Yes：記録する。ただし，「Collection Interval=0」の場合，記録しない。

No：記録しない。

LOGIF

収集したパフォーマンスデータをStoreデータベースに記録するかどうかの条件。

Over 10 Sec Collection Time※3

システム構成によって，レコードの収集に10秒以上掛かることがあるかどうか。

Yes：10秒以上掛かることがある。

No：10秒掛からない。

注※1

指定できる値は0〜2,147,483,647秒です。

注※2

指定できる値は，0〜32,767秒（Collection Intervalで指定した値の範囲内）です。これは，複数のデータを収集する場合に，一度にデータの収集処理が実行されると負荷が集中するので，収集処理の負荷を分散するために使用します。

Collection Offsetの値を変更する場合は，収集処理の負荷を考慮した上で値を指定してください。

注※3

履歴収集優先機能が有効の場合に表示されます。

ODBCキーフィールド

PFM - ManagerまたはPFM - Baseで，Storeデータベースに格納されているレコードのデータを利用する場合に必要な主キーを示します。ODBCキーフィールドには，全レコード共通のものと各レコード固有のものとがあります。ここで示すのは，各レコード固有のODBCキーフィールドです。複数インスタンスレコードだけが，固有のODBCキーフィールドを持っています。

全レコード共通のODBCキーフィールドについては，この章の「ODBCキーフィールド一覧」を参照してください。

ライフタイム

各レコードに収集されるパフォーマンスデータの一貫性が保証される期間を示します。ライフタイムについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照してください。

レコードサイズ

1回の収集で各レコードに格納されるパフォーマンスデータの容量を示します。

フィールド

各レコードのフィールドについて表で説明します。表の各項目について次に説明します。

PFM - View名（PFM - Manager名）

PFM - View名

PFM - Web Consoleで表示されるフィールド名を示します。

PFM - Manager名

PFM - Managerで，SQLを使用してStoreデータベースに格納されているフィールドのデータを利用する場合，SQL文で記述するフィールド名を示します。

SQL文では，先頭に各レコードのレコードIDを付加した形式で記述します。例えば，Agent Detail（PD_PDAG）レコードのDaily AccessDenials（DAILY_ACCESSDENIALS）フィールドの場合，「PD_PDAG_DAILY_ACCESSDENIALS」と記述します。

説明

各フィールドに格納されるパフォーマンスデータについて説明します。

要約

Agent Storeがデータを要約するときの方法（要約ルール）を示します。要約ルールについては，この章の「要約ルール」を参照してください。

形式

char型やfloat型など，各フィールドの値のデータ型を示します。データ型については，この章の「データ型一覧」を参照してください。

デルタ

累積値として収集するデータに対し，変化量でデータを表すことを「デルタ」と呼びます。デルタについては，この章の「フィールドの値」を参照してください。

サポートVR

そのフィールドを使用できるLotus Notes/Dominoのバージョン番号を示します。

バージョン番号が記述してある場合，そのバージョン以降でそのフィールドが使用できます。「すべて」と記述してある場合，PFM - Agemt for DominoがサポートするすべてのLotus Notes/Dominoのバージョンで取得できます。「対象外」と記述してある場合，すべてのLotus Notes/Dominoのバージョンで取得対象外です。

データソース

該当するフィールドの値の計算方法または取得先を示します。フィールドの値については，この章の「フィールドの値」を参照してください。

共通フィールド

PFM - Agent for Dominoのレコードは，各レコードが持っているフィールド以外に，レコード共通フィールドとして，次の表に示すフィールドを持ちます。

表8‒2　共通フィールド一覧

PFM - View名

PFM - Manager名

説明

形式

デルタ

Interval

INTERVAL

レコード収集間隔。

ulong

Yes

Record Time

RECORD_TIME

レコードが作成された時刻。

time_t

No

Record Type

INPUT_RECORD_TYPE

表8-11に示すレコードID（PD(I)_XXXX）のXXXX部分が設定される。

string(8)

No

ODBCキーフィールド一覧

ODBCキーフィールドには，全レコード共通のものと各レコード固有のものとがあります。ここで示すのは，全レコード共通のODBCキーフィールドです。PFM - Managerで，Storeデータベースに格納されているレコードのデータを利用する場合，ODBCキーフィールドが必要です。

全レコード共通のODBCキーフィールド一覧を次の表に示します。各レコード固有のODBCキーフィールドについては，各レコードの説明を参照してください。

表8‒3　全レコード共通のODBCキーフィールド一覧

ODBCキーフィールド

ODBCフォーマット

データ

説明

レコードID_DATE

SQL_INTEGER

内部

レコードが生成された日付を表すレコードのキー。

レコードID_DATETIME

SQL_INTEGER

内部

レコードID_DATEフィールドとレコードID_TIMEフィールドの組み合わせ。

レコードID_DEVICEID

SQL_VARCHAR

内部

PFM - Agentが動作しているホスト名。

レコードID_DRAWER_TYPE

SQL_VARCHAR

内部

区分。有効な値を次に示す。

m：分

H：時間

D：日

W：週

M：月

Y：年

レコードID_PROD_INST

SQL_VARCHAR

内部

PFM - Agentのインスタンス名。

レコードID_PRODID

SQL_VARCHAR

内部

PFM - AgentのプロダクトID。

レコードID_RECORD_TYPE

SQL_VARCHAR

内部

レコードタイプを表す識別子（4バイト）。

レコードID_TIME

SQL_INTEGER

内部

レコードが生成された時刻（グリニッジ標準時）。

要約ルール

PIレコードタイプのレコードでは，Collection Intervalに設定された間隔で収集されるデータと，あらかじめ定義されたルールに基づき一定の期間（分，時，日，週，月，または年単位）ごとに要約されたデータが，Storeデータベースに格納されます。要約の種類はフィールドごとに定義されています。この定義を「要約ルール」と呼びます。

要約ルールによっては，要約期間中の中間データを保持する必要のあるものがあります。この場合，中間データを保持するためのフィールドがStoreデータベース内のレコードに追加されます。このフィールドを「追加フィールド」と呼びます。追加フィールドの一部は，PFM - Web Consoleでレコードのフィールドとして表示されます。PFM - Web Consoleに表示される追加フィールドは，履歴レポートに表示するフィールドとして使用できます。

なお，要約によって追加される「追加フィールド」と区別するために，ここでは，この章の各レコードの説明に記載されているフィールドを「固有フィールド」と呼びます。

追加フィールドのフィールド名は次のようになります。

Storeデータベースに格納される追加フィールド名

固有フィールドのPFM - Manager名にサフィックスが付加されたフィールド名になります。

PFM - Web Consoleで表示される追加フィールド名

固有フィールドのPFM - View名にサフィックスが付加されたフィールド名になります。

PFM - Manager名に付加されるサフィックスと，それに対応するPFM - View名に付加されるサフィックス，およびフィールドに格納されるデータを次の表に示します。

表8‒4　追加フィールドのサフィックス一覧

PFM - Manager名に付加されるサフィックス

PFM - View名に付加されるサフィックス

格納データ

_TOTAL

(Total)

要約期間内のレコードのフィールドの値の総和

_TOTAL_SEC

(Total)

要約期間内のレコードのフィールドの値の総和（utime型の場合）

_COUNT

−

要約期間内の収集レコード数

_HI

(Max)

要約期間内のレコードのフィールド値の最大値

_LO

(Min)

要約期間内のレコードのフィールド値の最小値

（凡例）

−：追加フィールドがないことを示します。

要約ルールの一覧を次の表に示します。

表8‒5　要約ルール一覧

要約

ルール名

要約ルール

COPY

要約期間内の最新のレコードのフィールド値がそのまま格納される。

AVG

要約期間内のフィールド値の平均値が格納される。

次に計算式を示す。

(フィールド値の総和)/(収集レコード数)

Storeデータベースに追加される追加フィールド

_TOTAL

_TOTAL_SEC（utime型の場合）

_COUNT

PFM - Web Consoleで表示される追加フィールド※

(Total)

ADD

要約期間内のフィールド値の総和が格納される。

HI

要約期間内のフィールド値の最大値が格納される。

LO

要約期間内のフィールド値の最小値が格納される。

HILO

要約期間内のデータの最大値，最小値，および平均値が格納される。

固有フィールドには平均値が格納される。

次に計算式を示す。

(フィールド値の総和)/(収集レコード数)

追加フィールド（Storeデータベース）

_HI

_LO

_TOTAL

_TOTAL_SEC（utime型の場合）

_COUNT

追加フィールド（PFM - Web Console）※

(Max)

(Min)

(Total)

%

要約期間内のフィールド値の平均値が格納される。

主に百分率のフィールドに適用される。

次に計算式を示す。

(フィールド値の総和)/(収集レコード数)

追加フィールド（Storeデータベース）

_TOTAL

_TOTAL_SEC（utime型の場合）

_COUNT

−

要約されないことを示す。

注※

・PFM - Manager名に「_AVG」が含まれるutime型のフィールドは，PFM - Web Consoleに追加される「(Total)」フィールドを履歴レポートで利用できません。

・PFM - Manager名に次の文字列が含まれるフィールドは，PFM - Web Consoleに追加される（Total）フィールドを履歴レポートで利用できません。

「_PER_」，「PCT 」，「PERCENT 」，「_AVG 」，「_RATE_TOTAL 」

データ型一覧

各フィールドの値のデータ型と，対応するCおよびC++のデータ型の一覧を次の表に示します。この表で示す「データ型」の「フィールド」の値は，各レコードのフィールドの表にある「形式」の列に示されています。

表8‒6　データ型一覧

データ型

サイズ

（バイト）

説明

フィールド

CおよびC++

char(n)

char( )

( )内の数

nバイトの長さを持つ文字データ。

double

double

8

数値（1.7E±308（15桁））。

float

float

4

数値（3.4E±38（7桁））。

long

long

4

数値（-2,147,483,648〜2,147,483,647）。

short

short

2

数値（-32,768〜32,767）。

string(n)

char[ ]

( )内の数

nバイトの長さを持つ文字列。最後の文字は，「null」。

time_t

unsigned long

4

数値（0〜4,294,967,295）。

timeval

構造体

8

数値（最初の4バイトは秒，次の4バイトはマイクロ秒を表す）。

ulong

unsigned long

4

数値（0〜4,294,967,295）。

utime

構造体

8

数値（最初の4バイトは秒，次の4バイトはマイクロ秒を表す）。

word

unsigned short

2

数値（0〜65,535）。

（該当なし）

unsigned char

1

数値（0〜255）。

フィールドの値

ここでは，各フィールドに格納される値について説明します。

データソース

各フィールドには，Performance Managementや監視対象プログラムから取得した値や，これらの値をある計算式に基づいて計算した値が格納されます。各フィールドの値の取得先または計算方法は，フィールドの表の「データソース」列で示します。

Lotus Notes/Dominoから取得したパフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定している場合，そのフィールドに設定される値の計算方法を示します。例えば，Database Overview（PI_PIDB）レコードのDbCache Entries Usage（DBCACHE_ENTRIES_USAGE）フィールドの値には，DbCache CurrentEntries（DBCACHE_CURRENTENTRIES）フィールドの値をDbCache MaxEntries（DBCACHE_MAXENTRIES）フィールドの値で割った値を100倍して算出した，パーセンテージの値が格納されます。

「Agent Collector」と書かれている場合，そのフィールドに格納される値の取得先が，Agent Collectorサービスであることを示します。

デルタ

変化量でデータを表すことを「デルタ」と呼びます。例えば，1回目に収集されたパフォーマンスデータが「3」，2回目に収集されたパフォーマンスデータが「4」とすると，変化量として「1」が格納されます。各フィールドの値がデルタ値かどうかは，フィールドの表の「デルタ」列で示します。

PFM - Agent for Dominoで収集されるパフォーマンスデータは，次の表のとおりです。

表8‒7　PFM - Agent for Dominoで収集されるパフォーマンスデータ

レコードタイプ

デルタ

データ種別

［デルタ値で表示］のチェック※

レコードの値

PIレコードタイプ

Yes

リアルタイムデータ

あり

変化量が表示される。

なし

収集時点の値が表示される。

・履歴データ

・アラームの監視データ

−

変化量が表示される。

No

リアルタイムデータ

あり

収集時点の値が表示される。

なし

収集時点の値が表示される。

・履歴データ

・アラームの監視データ

−

収集時点の値が表示される。

PDレコードタイプ

Yes

リアルタイムデータ

あり

変化量が表示される。

なし

収集時点の値が表示される。

・履歴データ

・アラームの監視データ

−

収集時点の値が表示される。

No

リアルタイムデータ

あり

収集時点の値が表示される。

なし

収集時点の値が表示される。

・履歴データ

・アラームの監視データ

−

収集時点の値が表示される。

PLレコードタイプ

No

リアルタイムデータ

あり

収集時点の値が表示される。

なし

収集時点の値が表示される。

・履歴データ

・アラームの監視データ

−

収集時点の値が表示される。

（凡例）

−：該当しない

注※

次に示すPFM - Web Consoleの項目がチェックされているかどうかを示します。

レポートウィザードの［編集 > 表示設定（リアルタイムレポート）］画面の［デルタ値で表示］

レポートウィンドウの［Properties］タブの［表示設定（リアルタイムレポート）］の［デルタ値で表示］

パフォーマンスデータが収集される際の注意事項を次に示します。

PIレコードタイプのレコードが保存されるためには，2回以上パフォーマンスデータが収集されている必要があります。

PIレコードタイプのレコードには，PFM - Web Consoleで設定した収集間隔ごとにパフォーマンスデータが収集されます。しかし，パフォーマンスデータのStoreデータベースへの格納は，PFM - Web Consoleでパフォーマンスデータの収集の設定をした時点では実行されません。

PIレコードタイプの履歴データには，前回の収集データとの差分を必要とするデータ（デルタ値）が含まれているため，2回分のデータが必要になります。このため，履歴データがStoreデータベースに格納されるまでには，設定した時間の最大2倍の時間が掛かります。

例えば，PFM - Web Consoleでパフォーマンスデータの収集間隔を，18:32に300秒（5分）で設定した場合，最初のデータ収集は18:35に開始されます。次のデータ収集は18:40に開始されます。履歴のデータは，18:35と18:40に収集されたデータを基に作成され，18:40に（設定時18:32から8分後）履歴データとしてStoreデータベースに格納されます。

リアルタイムレポートには，最初にデータが収集されたときから値が表示されます。ただし，前回のデータを必要とするレポートの場合，初回の値は0で表示されます。2回目以降のデータ収集は，レポートによって動作が異なります。

次の場合，最初にデータが収集されたときから値が表示されます。

PIレコードの リアルタイムレポートの設定で，［デルタ値で表示］がチェックされていない場合

PDレコードの リアルタイムレポートの設定で，［デルタ値で表示］がチェックされている場合

ただし，前回のデータを必要とするレポートの場合，値は0で表示されます。2回目のデータ収集以降は，収集データの値が表示されます。

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールドを次の表に示します。

これらのフィールドの内容をレポートで参照するには，履歴レポートを使用する必要があります。履歴レポートの詳細については，「1.1.1　Lotus Notes/Dominoのパフォーマンスデータを収集できます」を参照してください。

表8‒8　Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

形式

デルタ

サポートバージョン

データソース

Agent Host

（DEVICEID）

PFM - Agentが動作しているホスト名。

string(256)

No

すべて

−

Agent Instance

（PROD_INST）

PFM - Agentのインスタンス名。

string(256)

No

すべて

−

Agent Type

（PROD_ID）

PFM - AgentのプロダクトID。1バイトの識別子で表される。

char

No

すべて

−

Date

（DATE）

レコードが作成された日。グリニッジ標準時。※1 ※2

char(3)

No

すべて

−

Date and Time

（DATETIME）

Date（DATE）フィールドとTime（TIME）フィールドの組み合わせ。※2

char(6)

No

すべて

−

Drawer Type

（DRAWER_TYPE）

PIレコードタイプのレコードの場合，データが要約される区分。

char

No

すべて

−

GMT Offset

（GMT_ADJUST）

グリニッジ標準時とローカル時間の差。秒単位。

long

No

すべて

−

Time

（TIME）

レコードが作成された時刻。グリニッジ標準時。※1 ※2

char(3)

No

すべて

−

（凡例）

−：取得したパフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを意味します。

注※1

PIレコードタイプのレコードでは，データが要約されるため，要約される際の基準となる時刻が設定されます。レコード区分ごとの設定値を次の表に示します。

表8‒9　レコード区分ごとの設定値

区分

レコード区分ごとの設定値

分

レコードが作成された時刻の0秒

時

レコードが作成された時刻の0分0秒

日

レコードが作成された日の0時0分0秒

週

レコードが作成された週の月曜日の0時0分0秒

月

レコードが作成された月の1日の0時0分0秒

年

レコードが作成された年の1月1日の0時0分0秒

注※2

レポートやODBCドライバによるデータ表示を行った場合，"Date"フィールドはYYYYMMDD形式で，"Date and Time"フィールドはYYYYMMDD hh:mm:ss形式で，"Time"フィールドはhh:mm:ss形式で表示されます。

Storeデータベースに格納されているデータをエクスポートすると出力されるフィールド

jpctool db dumpコマンドで，Storeデータベースに格納されているデータをエクスポートすると，次に示すフィールドが出力されます。これらのフィールドもStoreデータベースに記録されるとき追加されるフィールドですが，PFM - Web Consoleでは表示されないため，レポートに表示するフィールドとして使用できません。これらのフィールドは，PFM - Agent for Dominoが内部で使用するフィールドであるため，運用で使用しないでください。

レコードID_DATE_F

レコードID_DEVICEID_F

レコードID_DRAWER_TYPE_F

レコードID_DRAWER_COUNT

レコードID_DRAWER_COUNT_F

レコードID_INST_SEQ

レコードID_PRODID_F

レコードID_PROD_INST_F

レコードID_RECORD_TYPE

レコードID_RECORD_TYPE_F

レコードID_SEVERITY

レコードID_SEVERITY_F

レコードID_TIME_F

レコードID_UOWID

レコードID_UOWID_F

レコードID_UOW_INST

レコードID_UOW_INST_F

レコードID_PFM - Manager名_SEC

レコードID_PFM - Manager名_MSEC

レコード一覧

ここでは，PFM - Agent for Dominoで収集できるレコードの一覧を記載します。

PFM - Agent for Dominoで収集できるレコードおよびレコードに格納される情報を，レコード名順およびレコードID順で次の表に示します。

注意

PFM - Agent for Dominoは，Lotus Notes/Dominoが持つ統計情報機能を使用して，Lotus Dominoの統計データベースの情報を収集，表示しています。したがって，監視対象のドミノサーバ上で対象となる機能が稼働していないなどの理由で，統計が発生していない項目に関しては，収集，表示できません。注意してください。

統計情報によってはLotus Notes/Dominoの特定のバージョンでだけサポートされている項目があります。サポートされているLotus Notes/Dominoのバージョンについては，各レコードのフィールド表の「サポートバージョン」欄を参照してください。

表8‒10　PFM - Agent for Dominoのレコード一覧

カテゴリー

レコード名

レコードID

格納される情報

クラスタ

Internet Cluster Manager Overview

PI_PICM

クラスタシステムでの単位時間ごとのリダイレクト数，セッション使用率などの情報。

Internet Cluster Manager Detail

PD_PDCM

クラスタシステムでのリダイレクト状況，セッション使用状況などの情報。

システム

System Overview

PI_PI

ドミノに対するリクエスト状況，デッドメールの発生状況，データベースの複製状況，サーバのトランザクション情報，ユーザーのログイン状況など，総合的なシステム監視情報。

System Detail

PD_PD

ドミノサーバのシステム情報およびハードウェア情報。

Memory Overview

PI_PIMM

時間単位ごとのサーバメモリー確保量，解放量，確保したメモリーの内訳などの情報。

Memory Detail

PD_PDMM

サーバによるメモリー使用情報。

Logical Disk Overview

PI_PILG

各論理ディスクの使用率情報。

サーバ

Server Overview

PI_PISV

ドミノサーバでの単位時間ごとの稼働状況，トランザクション情報，ユーザーのログイン状況などの情報。

Server Detail

PD_PDSV

ドミノサーバの稼働状況，トランザクション情報，ユーザーのログイン状況などの情報。

Domino Overview

PI_PIDM

ドミノ主要コマンドの使用回数，時間単位ごとのリクエスト数などの情報。

Domino Detail

PD_PDDM

ドミノのビルド情報，コマンド実行数，リクエスト数などの情報。

Mail Overview

PI_PIML

ノーツメールでの時間単位ごとのメール送信数，送信バイト数，デッドメールの発生数などの情報。

Mail Detail

PD_PDML

ノーツメールの発生状況，デッドメールの発生状況，転送レート，および負荷情報。

Mail Knowledge Overview

PI_PIMK

デッドメールの発生状況，期間超過メールの発生状況，各メールデータベースの使用率などの情報。

Quality of Mail Service Overview

PI_PIQM

各調査対象サーバでのノーツメール配信に掛かる時間，配信エラー数などの情報。

Message Transfer Agent Overview

PI_PIMT

各プロトコルのメール転送エージェントでのメール転送数，転送量，デッドメールの発生数などの情報。

Message Transfer Agent Detail

PD_PDMT

各プロトコルのメール転送エージェントでのメールの送受信情報，デッドメールの発生状況，ワークキューで送信待ち状態になっているメール数などの情報。

Replica Overview

PI_PIRP

レプリケータによる単位時間ごとの複製実行回数，エラー回数，複製処理のキューイング平均値などの情報。

Replica Detail

PD_PDRP

レプリケータによる複製実行状況，エラー状況，および複製処理のキューイング情報。

Shared Mail Object Detail

PD_PDSO

複数ユーザーによって共有されているオブジェクト数情報。

Agent Detail

PD_PDAG

1日および1時間単位のエージェント実行回数，エラー回数，アクセス拒否回数などの情報。

Notes Log Check Overview

PL_PLNL

指定したフィルター条件に一致したNotes Logのメッセージ。

User Defined Stat Overview

PI_PIST

統計情報定義ファイル（StatDefine.ini）に指定した識別子に該当する統計値情報。

ネットワーク

Network Overview

PI_PINE

各ポートでの時間単位ごとのデータ送受信量，セッション確立数などの情報。

Network Detail

PD_PDNE

各ポートでのデータ送受信情報，セッション確立数などの情報。

Serial Port Overview

PI_PIXP

各シリアルポートでの単位時間ごとのデータの送受信量，エラーの発生状況などの情報。

Serial Port Detail

PD_PDXP

各シリアルポートでのデータの送受信量，エラーの発生状況などの情報。

Quality of Service Overview

PI_PIQS

各調査対象サーバでの各TCPサービスポート（LDAP，IMAP，POP3，NNTPなど）の応答時間情報。

Health Check Overview

PI_PIHC

プロトコルポートアクセスチェック，ノーツメール送信チェック，データベースアクセスチェックなどの実行結果（応答時間）などの情報。

データベース

Database Knowledge Overview

PI_PIDK

ドミノデータベースの名称，アクセス情報，使用率などの概要情報。

Database Overview

PI_PIDB

ドミノデータベースで使用するバッファプールやキャッシュの使用状況などの情報。

Database Detail

PD_PDDB

ドミノデータベースで使用するバッファプールやキャッシュの使用率，NSFプールの使用率などの情報。

Calendar Detail

PD_PDCL

スケジューリングされたユーザー，リソース，アポイント，予約などの合計値情報。

サービス

SMTP Overview

PI_PISM

UNIXメール送信セッションでの単位時間ごとのデータ送受信量，セッション使用率などの情報。

SMTP Detail

PD_PDSM

UNIXメール送信セッションでの送受信状況，セッション使用状況などの情報。

POP3 Detail

PD_PDPP

POP3コマンドの実行状況を示す情報。

IMAP Overview

PI_PIIM

IMAPセッションでの単位時間ごとのデータ送受信量，セッション使用率などの情報。

IMAP Detail

PD_PDIM

IMAPセッションの送受信状況，セッション使用状況などの情報。

LDAP Overview

PI_PILP

LDAPセッションでの単位時間ごとのデータ送受信量，検索要求実行回数，セッション使用率などの情報。

LDAP Detail

PD_PDLP

LDAPセッションの送受信状況，セッション使用状況，検索要求の実行情報などの情報。

HTTP Information Overview

PI_PIHT

DominoサーバのHTTPタスクが保持する，現在の接続数や送受信バイト数，リクエスト状況などのHTTPプロトコルの統計情報。

NNTP Overview

PI_PINN

ニュースサーバ間の単位時間ごとのニュース記事送受信量，送受信エラー数などの情報。

NNTP Detail

PD_PDNN

ニュースサーバ間のニュース記事送受信状況，送受信エラーの発生状況などの情報。

Web Retriever Overview

PI_PIWR

Webナビゲータに対する単位時間ごとのアクセス状況，使用状況，データの送受信量などの情報。

Web Retriever Detail

PD_PDWR

Webナビゲータに対するアクセス状況，使用状況，データの送受信量などの情報。

Agent Detail（PD_PDAG）

機能

Agent Detail（PD_PDAG）レコードには，1日および1時間単位のエージェント実行回数，エラー回数，アクセス拒否回数などの情報が格納されます。ただし，このレコードで扱う「エージェント」とは，Lotus Notes/Dominoシステムで，自動的に実行されるプログラムや処理の総称のことであり，PFM - Agent for Dominoを指すものではありません。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：841バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Daily AccessDenials

（DAILY_ACCESSDENIALS）

1日ごとのエージェントアクセス拒否の回数。

COPY

ulong

No

すべて

Agent.Daily.AccessDenials

Daily SchdldRuns

（DAILY_SCHDLDRUNS）

1日ごとの定期エージェントの実行数。

COPY

ulong

No

すべて

Agent.Daily.ScheduledRuns

Daily TriggeredRuns

（DAILY_TRIGGEREDRUNS）

1日ごとのイベント起動エージェントの実行数。

COPY

ulong

No

すべて

Agent.Daily.TriggeredRuns

Daily UnsuccessRuns

（DAILY_FAILEDRUNS）

1日ごとのエージェント実行エラー数。

COPY

ulong

No

すべて

Agent.Daily.UnsuccessfulRuns

Daily UsedRunTime

（DAILY_USEDRUNTIME）

エージェントを実行する時間。秒単位。

COPY

string(64)

No

すべて

Agent.Daily.UsedRunTime

Hourly AccessDenials

（HOURLY_ACCESSDENIALS）

1時間ごとのエージェントアクセス拒否の回数。

COPY

ulong

No

すべて

Agent.Hourly.AccessDenials

Hourly SchdldRuns

（HOURLY_SCHDLDRUNS）

1時間ごとの定期エージェントの実行数。

COPY

ulong

No

すべて

Agent.Hourly.ScheduledRuns

Hourly TriggeredRuns

（HOURLY_TRIGGEREDRUNS）

1時間ごとのイベント起動エージェントの実行数。

COPY

ulong

No

すべて

Agent.Hourly.TriggeredRuns

Hourly UnsuccessRuns

（HOURLY_FAILEDRUNS）

1時間ごとのエージェント実行エラー数。

COPY

ulong

No

すべて

Agent.Hourly.UnsuccessfulRuns

Hourly UsedRunTime

（HOURLY_USEDRUNTIME）

エージェントを実行するための時間。秒単位。

COPY

string(64)

No

すべて

Agent.Hourly.UsedRunTime

Calendar Detail（PD_PDCL）

機能

Calendar Detail（PD_PDCL）レコードには，スケジューリングされたユーザー，リソース，アポイント，予約などの合計値情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：705バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Tot All Appts Reserves

（TOT_ALL_APPTS_RESERVES）

スケジューリングされたアポイントと予約の合計数。

COPY

ulong

No

すべて

Calendar. Total. All.Appts. Reservations

Tot All Users Resources

（TOT_ALL_USERS_RESOURCES）

スケジューリングされたユーザーとリソースの合計数。

COPY

ulong

No

すべて

Calendar. Total. All. Users. Resources

Tot Appts

（TOT_APPTS）

スケジューリングされたアポイントの数。

COPY

ulong

No

すべて

Calendar. Total.Appts

Tot Reserves

（TOT_RESERVES）

スケジューリングされた予約の数。

COPY

ulong

No

すべて

Calendar. Total.Reservations

Tot Resources

（TOT_RESOURCES）

スケジューリングされたリソースの数。

COPY

ulong

No

すべて

Calendar. Total.Resources

Tot Users

（TOT_USERS）

スケジューリングされたユーザーの数。

COPY

ulong

No

すべて

Calendar. Total.Users

Database Detail（PD_PDDB）

機能

Database Detail（PD_PDDB）レコードには，ドミノデータベースで使用するバッファプールやキャッシュの使用率，NSFプールの使用率などの情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：773バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

BufferControlPool Peak

（BUFFERCONTROLPOOL_PEAK）

データベースバッファ制御プールの最大数。

COPY

float

No

対象外

Database. BufferControlPool.Peak

BufferControlPool Used

（BUFFERCONTROLPOOL_USED）

制御プールを使用しているデータベースの数。

COPY

float

No

対象外

Database. BufferControlPool. Used

BufferPool Max

（BUFFERPOOL_MAX）

データベース制御プールの最大サイズ。

COPY

ulong

No

すべて

Database. Database. BufferPool. Maximum. Megabytes

BufferPool PctReadsInBuffer

（BUFFERPOOL_PCTREADSINBUFFER）

読み込みバッファプールの割合。

COPY

float

No

すべて

Database. Database. BufferPool. PerCentReadsInBuffer

BufferPool Peak

（BUFFERPOOL_PEAK）

データベースバッファプールの最大数。

COPY

ulong

No

すべて

Database.Database. BufferPool. Peak. Megabytes

BufferPool Reads

（BUFFERPOOL_READS）

読み込みデータベースバッファプールの数。

COPY

ulong

No

すべて

Database. Database BufferPool. MM.Reads

BufferPool Used

（BUFFERPOOL_USED）

使用されたデータベースバッファプールの数。

COPY

ulong

No

対象外

Database. BufferPool. Used

BufferPool Writes

（BUFFERPOOL_WRITES）

書き込みデータベースバッファプールの数。

COPY

ulong

No

すべて

Database. Database. BufferPool. MM.Writes

DbCache CurrentEntries

（DBCACHE_CURRENTENTRIES）

データベースキャッシュの現行エントリー数。

COPY

ulong

No

すべて

DataBase. DbCache. CurrentEntries

DbCache HighWaterMark

（DBCACHE_HIGHWATERMARK）

データベースキャッシュの最大サイズ。

COPY

ulong

No

すべて

DataBase. DbCache. HighWaterMark

DbCache Hits

（DBCACHE_HITS）

データベースキャッシュのヒット数。

COPY

ulong

No

すべて

DataBase. DbCache. Hits

DbCache InitialDbOpens

（DBCACHE_INITIALDBOPENS）

データベースキャッシュによって開かれたデータベースの数。

COPY

ulong

No

すべて

DataBase. DbCache. InitialDbOpens

DbCache Lookups

（DBCACHE_LOOKUPS）

データベースキャッシュの参照回数。

COPY

ulong

No

すべて

DataBase. DbCache. Lookups

DbCache MaxEntries

（DBCACHE_MAXENTRIES）

データベースキャッシュの最大エントリー数。

COPY

ulong

No

すべて

DataBase. DbCache. MaxEntries

DbCache OvercrowdRejects

（DBCACHE_OVERCROWDREJECTS）

データベースキャッシュがいっぱいのときの拒否回数。

COPY

ulong

No

すべて

DataBase. DbCache. OvercrowdingRejections

ExtMgrPool Peak

（EXTMGRPOOL_PEAK）

外部マネージャープールの最大数。

COPY

float

No

すべて

Database. ExtMgrPool. Peak

ExtMgrPool Used

（EXTMGRPOOL_USED）

外部マネージャープールの数。

COPY

float

No

すべて

Database. ExtMgrPool. Used

NIFPool Used

（NIFPOOL_USED）

データベースNIFプールの数。

COPY

float

No

すべて

Database. NIFPool. Used

NSF FrHndlStk FrHndlStkHits

（NSF_FRHNDLSTK_FRHNDLSTKHITS）

フリーハンドルスタックのヒット数。

COPY

ulong

No

すべて

Database. FreeHandleStack. FreeHandleStackHits

NSF FrHndlStk HandleAllocs

（NSF_FRHNDLSTK_HANDLEALLOCS）

フリーハンドルスタックを割り当てるデータベースの数。

COPY

ulong

No

すべて

Database. FreeHandleStack. HandleAllocations

NSF FrHndlStk MissRate

（NSF_FRHNDLSTK_MISSRATE）

フリーハンドルスタックの失効率。

COPY

ulong

No

すべて

Database. FreeHandleStack. MissRate

NSFPool Peak

（NSFPOOL_PEAK）

データベース NSF プールの最大数。

COPY

float

No

すべて

Database. NSFPool. Peak

NSFPool Used

（NSFPOOL_USED）

データベース NSF プールの数。

COPY

float

No

すべて

Database. NSFPool. Used

Database Knowledge Overview（PI_PIDK）

機能

Database Knowledge Overview（PI_PIDK）レコードには，ドミノデータベースの名称，アクセス情報，使用率などの概要情報が格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

3600

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

PI_PIDK_DB_FILENAME

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：168バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Database Access

（DB_ACCESS）

データベースがインターバル時間内にアクセスされた回数。

AVG

float

Yes

すべて

NSFDbGetUserActivity()

Database ACL Changed

（DB_ACL_CHANGED）

データベースのアクセス制御リストのインターバル内での更新の有無。

0：更新なし

1：更新あり

COPY

ulong

No

すべて

NSFDbGetModifiedNoteTable()

Database Filename

（DB_FILENAME）

データベースのファイル名。

COPY

string(64)　

No

すべて

NSFSearch()

Database Free Kbytes

（DB_FREE_KBYTES）

データベース内の未使用サイズ。

COPY

float

No

すべて

NSFDbSpaceUsageScaled()

Database Note Counts

（DB_NOTE_COUNTS）

データベース内に格納されている文書数。

COPY

ulong

No

すべて

NSFDbGetModifiedNoteTable()

Database Size Kbytes

（DB_SIZE_KBYTES）

データベースの確保サイズ。

COPY

float

No

すべて

NSFDbSpaceUsageScaled()

Database Title

（DB_TITLE）

データベースのタイトル。

COPY

string(64)

No

すべて

NSFDbInfoGet()

Database Usage

（DB_USAGE）

データベース使用率。

COPY

float

No

すべて

NSFDbSpaceUsageScaled()

Database Used Kbytes

（DB_USED_KBYTES）

データベース内で実際に使用されている領域のサイズ。キロバイト単位。

COPY

float

No

すべて

NSFDbSpaceUsageScaled()

Database Overview（PI_PIDB）

機能

Database Detail（PI_PIDB）レコードには，ドミノデータベースで使用するバッファプールやキャッシュの使用状況などの情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：749バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

BufferPool PctReadsInBuffer

（BUFFERPOOL_PCTREADSINBUFFER）

読み込みバッファプールの割合。

COPY

ulong

No

すべて

Database. BufferPool. PerCentReadsInBuffer

BufferPool Reads

（BUFFERPOOL_READS）

読み込みデータベースバッファプールの数。

AVG

float

Yes

すべて

Database. Database. BufferPool. MM.Reads

BufferPool Writes

（BUFFERPOOL_WRITES）

書き込みデータベースバッファプールの数。

AVG

float

Yes

すべて

Database. Database. BufferPool. MM.Writes

DbCache Entries Usage

（DBCACHE_ENTRIES_USAGE）

データベースキャッシュの使用率。

COPY

float

No

すべて

(DataBase. DbCache. CurrentEntries / DataBase. DbCache. MaxEntries) * 100

DbCache Hits Percent

（DBCACHE_HITS_PCT）

データベースキャッシュのヒット率。

COPY

float

No

すべて

(DataBase. DbCache. Hits / DataBase. DbCache. Lookups) * 100

DbCache InitialDbOpens

（DBCACHE_INITIALDBOPENS）

データベースキャッシュによって開かれたデータベースの数。

AVG

float

Yes

すべて

DataBase. DbCache. InitialDbOpens

DbCache OvercrowdRejects

（DBCACHE_OVERCROWDREJECTS）

データベースキャッシュがいっぱいのときの拒否回数。

COPY

ulong

No

すべて

DataBase. DbCache. OvercrowdingRejections

ExtMgrPool Used

（EXTMGRPOOL_USED）

外部マネージャープールの数。

COPY

float

No

すべて

Database. ExtMgrPool. Used

Domino Detail（PD_PDDM）

機能

Domino Detail（PD_PDDM）レコードには，ドミノのビルド情報，コマンド実行数，リクエスト数などの情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：1,013バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

BuildName

（BUILDNAME）

ドミノサーバのビルド名。

COPY

string(64)　

No

対象外

Domino. BuildName

BuildNumber

（BUILDNUMBER）

ドミノサーバのビルド数。

COPY

ulong

No

対象外

Domino. BuildNumber

BuildPlatform

（BUILDPLATFORM）

ドミノサーバのOSプラットフォーム。

COPY

string(32)

No

対象外

Domino. BuildPlatform

BuildVersion

（BUILDVERSION）

ドミノサーバのビルドバージョン。

COPY

string(32)

No

対象外

Domino. BuildVersion

Cmd CreateDocument

（CMD_CREATEDOCUMENT）

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「開いた文書」のURLの数。

COPY

ulong

No

すべて

Domino. Command. CreateDocument

Cmd DeleteDocument

（CMD_DELETEDOCUMENT）

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「削除した文書」のURLの数。

COPY

ulong

No

すべて

Domino. Command. DeleteDocument

Cmd DeleteDocuments

（CMD_DELETEDOCUMENTS）

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「削除した文書」のURLの数。

COPY

ulong

No

すべて

Domino. Command. DeleteDocuments

Cmd EditDocument

（CMD_EDITDOCUMENT）

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「編集した文書」のURLの数。

COPY

ulong

No

すべて

Domino. Command. EditDocument

Cmd Login

（CMD_LOGIN）

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「ログイン」したURLの数。

COPY

ulong

No

すべて

Domino. Command. Login

Cmd Navigate

（CMD_NAVIGATE）

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「ナビゲート」したURLの数。

COPY

ulong

No

すべて

Domino. Command. Navigate

Cmd OpenAbout

（CMD_OPENABOUT）

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「説明を開いた」URLの数。

COPY

ulong

No

すべて

Domino. Command. OpenAbout

Cmd OpenAgent

（CMD_OPENAGENT）

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「エージェントを開いた」URLの数。

COPY

ulong

No

すべて

Domino. Command. OpenAgent

Cmd OpenDatabase

（CMD_OPENDB）

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「データベースを開いた」URLの数。

COPY

ulong

No

すべて

Domino. Command. OpenDatabase

Cmd OpenDocument

（CMD_OPENDOCUMENT）

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「文書を開いた」URLの数。

COPY

ulong

No

すべて

Domino. Command. OpenDocument

Cmd OpenElement

（CMD_OPENELEMENT）

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「要素を開いた」URLの数。

COPY

ulong

No

すべて

Domino. Command. OpenElement

Cmd OpenForm

（CMD_OPENFORM）

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「フォームを開いた」URLの数。

COPY

ulong

No

すべて

Domino. Command. OpenForm

Cmd OpenHelp

（CMD_OPENHELP）

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「ヘルプを開いた」URLの数。

COPY

ulong

No

すべて

Domino. Command. OpenHelp

Cmd OpenIcon

（CMD_OPENICON）

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「アイコンを開いた」URLの数。

COPY

ulong

No

すべて

Domino. Command. OpenIcon

Cmd OpenNavigator

（CMD_OPENNAVIGATOR）

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「ナビゲータを開いた」URLの数。

COPY

ulong

No

すべて

Domino. Command. OpenNavigator

Cmd OpenServer

（CMD_OPENSERVER）

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「サーバを開いた」URLの数。

COPY

ulong

No

すべて

Domino. Command. OpenServer

Cmd OpenView

（CMD_OPENVIEW）

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「ビューを開いた」URLの数。

COPY

ulong

No

すべて

Domino. Command. OpenView

Cmd ReadForm

（CMD_READFORM）

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「フォームを読み込んだ」URLの数。

COPY

ulong

No

すべて

Domino. Command. ReadForm

Cmd SearchSite

（CMD_SEARCHSITE）

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「サイトを検索した」URLの数。

COPY

ulong

No

すべて

Domino. Command. SearchSite

Cmd SearchView

（CMD_SEARCHVIEW）

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「ビューを検索した」URLの数。

COPY

ulong

No

すべて

Domino. Command. SearchView

Cmd Tot

（CMD_TOT）

サーバが最後に起動してからサーバに届いたすべてのURLの数。

COPY

ulong

No

すべて

Domino. Command. Total

Cmd Uknown

（CMD_UKNOWN）

サーバが最後に起動してからサーバに届いた不明なURLの数。

COPY

ulong

No

すべて

Domino. Command. Uknown

Reqs Per1Day Peak

（REQS_PER1DAY_PEAK）

最近1日間の要求最大数。

COPY

float

No

すべて

Domino. Requests. Per1Day. Peak

Reqs Per1Day PeakTime

（REQS_PER1DAY_PEAKTIME）

最近1日間の要求最大時間。

COPY

time_t

No

すべて

Domino. Requests. Per1Day. PeakTime

Reqs Per1Day Tot

（REQS_PER1DAY_TOT）

最近1日間の要求の合計。

COPY

float

No

すべて

Domino. Requests. Per1Day. Total

Reqs Per1Hour Peak

（REQS_PER1HOUR_PEAK）

最近1時間の要求最大数。

COPY

float

No

すべて

Domino. Requests. Per1Hour. Peak

Reqs Per1Hour PeakTime

（REQS_PER1HOUR_PEAKTIME）

最近1時間の要求最大時間。

COPY

time_t

No

すべて

Domino. Requests. Per1Hour. PeakTime

Reqs Per1Hour Tot

（REQS_PER1HOUR_TOT）

最近1時間の要求の合計。

COPY

float

No

すべて

Domino. Requests. Per1Hour. Total

Reqs Per1Minute Peak

（REQS_PER1MINUTE_PEAK）

最近1分間の要求最大数。

COPY

float

No

すべて

Domino. Requests. Per1Minute. Peak

Reqs Per1Minute PeakTime

（REQS_PER1MINUTE_PEAKTIME）

最近1分間の要求最大時間。

COPY

time_t

No

すべて

Domino. Requests. Per1Minute. PeakTime

Reqs Per1Minute Tot

（REQS_PER1MINUTE_TOT）

最近1分間の要求の合計。

COPY

float

No

すべて

Domino. Requests. Per1Minute. Total

Reqs Per5Minute Peak

（REQS_PER5MINUTE_PEAK）

最近5分間の要求最大数。

COPY

float

No

すべて

Domino. Requests. Per5Minute. Peak

Reqs Per5Minute PeakTime

（REQS_PER5MINUTE_PEAKTIME）

最近5分間の要求最大時間。

COPY

time_t

No

すべて

Domino. Requests. Per5Minute. PeakTime

Reqs Per5Minute Tot

（REQS_PER5MINUTE_TOT）

最近5分間の要求の合計。

COPY

float

No

すべて

Domino. Requests. Per5Minute. Total

Reqs Tot

（REQS_TOT）

要求の合計。

COPY

float

No

すべて

Domino. Requests. Total

Domino Overview（PI_PIDM）

機能

Domino Overview（PI_PIDM）レコードには，ドミノ主要コマンドの使用回数，時間単位ごとのリクエスト数などの情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：793バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Cmd Login

（CMD_LOGIN）

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「ログイン」したURLの数。

AVG

float

Yes

すべて

Domino.Command.Login

Cmd OpenDatabase

（CMD_OPENDB）

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「データベースを開いた」URLの数。

AVG

float

Yes

すべて

Domino.Command.OpenDatabase

Cmd OpenDocument

（CMD_OPENDOCUMENT）

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「文書を開いた」URLの数。

AVG

float

Yes

すべて

Domino.Command.OpenDocument

Cmd OpenNavigator

（CMD_OPENNAVIGATOR）

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「ナビゲータを開いた」URLの数。

AVG

float

Yes

すべて

Domino.Command.OpenNavigator

Cmd OpenView

（CMD_OPENVIEW）

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「ビューを開いた」URLの数。

AVG

float

Yes

すべて

Domino.Command.OpenView

Cmd Tot

（CMD_TOT）

サーバが最後に起動してからサーバに届いたすべてのURLの数。

AVG

float

Yes

すべて

Domino.Command.Total

Reqs Tot

（REQS_TOT）

要求の合計。

AVG

ulong

Yes

すべて

Domino.Requests.Total

Health Check Overview（PI_PIHC）

機能

Health Check Overview（PI_PIHC）レコードには，ドミノサーバの稼働情報が格納されます。稼働情報は，ドミノサーバの稼働監視によってプロトコルポートアクセスチェック，ノーツメール送信チェック，データベースアクセスチェックなどの実行結果（応答時間）が求められます。どの稼働監視を行うかは，PFM - Agent for DominoのHealth Check Optionsプロパティで指定します。詳細については，「付録F　PFM - Agent for Dominoのプロパティ」を参照してください。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

PI_PIHC_CHECK_NAME

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：68バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Check Name

（CHECK_name）

ドミノサーバの稼働監視のタイプがキーワードで格納される。※

COPY

string(64)

No

すべて

なし

ResponseTime

（responsetime）

ドミノサーバの稼働監視に掛かった時間（ミリ秒）。

COPY

ulong

No

すべて

Agent Collector

注※　格納されるキーワードの稼働監視のタイプを次に示します。

キーワード

稼働監視のタイプ

HTTP

HTTPポートアクセスチェック

SMTP

SMTPポートアクセスチェック

POP3

POP3ポートアクセスチェック

IMAP

IMAPポートアクセスチェック

LDAP

LDAPポートアクセスチェック

NNTP

NNTPポートアクセスチェック

NRPC

ドミノポート（NRPC）アクセスチェック

NMAIL

ノーツメール送信チェック

DBACS

データベースアクセスチェック

HTTP Information Overview（PI_PIHT）

機能

HTTP Information Overview（PI_PIHT）レコードには，DominoサーバのHTTPタスクが保持する，現在の接続数や送受信バイト数，リクエスト状況などのHTTPプロトコルの統計情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：1129バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

AcceptConnectAccepted

(AcceptConnectAccepted)

HTTPタスクによって受信された接続数が格納される。

AVG

long

Yes

すべて

Http.Accept.ConnectionsAccepted

AcceptConnectDenied

(AcceptConnectDenied)

HTTPタスクによって受信が拒否された接続数が格納される。主にセキュリティ権限による拒否が該当する。

AVG

long

Yes

すべて

Http.Accept.ConnectionsDenied

AcceptConnectRefused

(AcceptConnectRefused)

HTTPタスクによって受信が拒否された接続数が格納される。主に通信ビジーなどによる拒否が該当する。

AVG

long

Yes

すべて

Http.Accept.ConnectionsRefused

AcceptErrors

(AcceptErrors)

HTTPタスクによって受信エラーが発生した接続数が格納される。

AVG

long

Yes

すべて

Http.Accept.Errors

AcceptPolls

(AcceptPolls)

接続待ちキューにキューイングされた接続数が格納される。

AVG

long

Yes

すべて

Http.Accept.Polls

AcceptPollTimeouts

(AcceptPollTimeouts)

接続待ちキューにキューイングされ，かつタイムアウトした接続数が格納される。

AVG

long

Yes

すべて

Http.Accept.PollTimeouts

AcceptServerBusy

(AcceptServerBusy)

Dominoサーバがビジー状態のため，受信できなかった接続数が格納される。

AVG

long

Yes

すべて

Http.Accept.ServerBusy

CurConnect

(CurConnect)

HTTPタスクに現在接続している接続数が格納される。

AVG

long

Yes

すべて

Http.CurrentConnections

CurConnectUsage

(CurConnectUsage)

HTTPタスクの最大接続数に対する，現在接続している接続数の割合が格納される。

AVG

long

No

すべて

Http.CurrentConnections / Http.MaxConnections

WkTotBytesRead

(WkTotBytesRead)

HTTPタスク経由で読み取られたデータのバイト数が格納される。

AVG

float

Yes

すべて

Http.Worker.Total.BytesRead

WkTotBytesWritten

(WkTotBytesWritten)

HTTPタスク経由で書き込まれたデータのバイト数が格納される。

AVG

float

Yes

すべて

Http.Worker.Total.BytesWritten

WkTotCgiReqs

(WkTotCgiReqs)

HTTPタスク経由でリクエストされたCGI実行要求数が格納される。

AVG

long

Yes

すべて

Http.Worker.Total.Cgi.Requests

WkTotCgiReqTime

(WkTotCgiReqTime)

HTTPタスク経由でリクエストされたCGI実行時間が格納される。(単位：ミリ秒)

AVG

float

Yes

すべて

Http.Worker.Total.Cgi.RequestTime

WkTotDsapiReqs

(WkTotDsapiReqs)

HTTPタスク経由でリクエストされたDSAPI接続要求数が格納される。

AVG

long

Yes

すべて

Http.Worker.Total.Dsapi.Requests

WkTotDsapiReqTime

(WkTotDsapiReqTime)

HTTPタスク経由でリクエストされたDSAPI接続要求にかかった時間が格納される。(単位：ミリ秒)

AVG

float

Yes

すべて

Http.Worker.Total.Dsapi.RequestTime

WkTotFileReqs

(WkTotFileReqs)

HTTPタスク経由でリクエストされたファイルオープン要求数が格納される。

AVG

long

Yes

すべて

Http.Worker.Total.File.Requests

WkTotFileReqTime

(WkTotFileReqTime)

HTTPタスク経由でリクエストされたファイルオープン要求にかかった時間が格納される。(単位：ミリ秒)

AVG

float

Yes

すべて

Http.Worker.Total.File.RequestTime

WkTotHttpReqs

(WkTotHttpReqs)

HTTPタスク経由でリクエストされたHTTPプロトコルでの接続要求数が格納される。

AVG

long

Yes

すべて

Http.Worker.Total.Http.Requests

WkTotHttpReqTime

(WkTotHttpReqTime)

HTTPタスク経由でリクエストされたHTTPプロトコルでの接続要求にかかった時間が格納される。(単位：ミリ秒)

AVG

float

Yes

すべて

Http.Worker.Total.Http.RequestTime

WkTotIdleSessionTimeouts

(WkTotIdleSessionTimeouts)

HTTPタスク経由で接続され，かつアイドル時間が長く続いたためタイムアウトになった接続数が格納される。

AVG

long

Yes

すべて

Http.Worker.Total.IdleSessionTimeouts

WkTotInputTimeouts

(WkTotInputTimeouts)

HTTPタスク経由で入力要求を行ったが，タイムアウトになってしまった要求の回数が格納される。

AVG

long

Yes

すべて

Http.Worker.Total.InputTimeouts

WkTotNotesReqs

(WkTotNotesReqs)

HTTPタスク経由でリクエストされたNotesプロトコルによる接続要求数が格納される。

AVG

long

Yes

すべて

Http.Worker.Total.Notes.Requests

WkTotNotesReqTime

(WkTotNotesReqTime)

HTTPタスク経由でリクエストされたNotesプロトコルによる接続要求にかかった時間が格納される。

AVG

float

Yes

すべて

Http.Worker.Total.Notes.RequestTime

WkTotOutputTimeouts

(WkTotOutputTimeouts)

HTTPタスク経由で出力要求を行ったが，タイムアウトになってしまった要求の回数が格納される。

AVG

long

Yes

すべて

Http.Worker.Total.OutputTimeouts

WkTotQuickPlaceReqs

(WkTotQuickPlaceReqs)

HTTPタスク経由でリクエストされたQuickPlace機能要求数が格納される。

AVG

long

Yes

すべて

Http.Worker.Total.QuickPlace.Requests

WkTotQuickPlaceReqTime

(WkTotQuickPlaceReqTime)

HTTPタスク経由でリクエストされたQuickPlace機能要求にかかった時間が格納される。(単位：ミリ秒)

AVG

float

Yes

すべて

Http.Worker.Total.QuickPlace.RequestTime

WkTotReqsProcessed

(WkTotReqsProcessed)

HTTPタスク経由でリクエストされ，かつ処理された全機能の要求数が格納される。

AVG

long

Yes

すべて

Http.Worker.Total.RequestsProcessed

WkTotReqTime

(WkTotReqTime)

HTTPタスク経由でリクエストされ，かつ処理された全機能の要求にかかった時間が格納される。(単位：ミリ秒)

AVG

float

Yes

すべて

Http.Worker.Total.TotalRequestTime

IMAP Detail（PD_PDIM）

機能

IMAP Detail（PD_PDIM）レコードには，IMAPセッションの送受信状況，セッション使用状況などの情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：729バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Session Accept Queue

（SESSION_ACCEPT_QUEUE）

IMAPリスナーが処理する受信セッションのワークキュー。

COPY

Ulong

No

対象外

IMAP.Sessions.Accept.Queue

Session Active

（SESSION_ACTIVE）

アクティブなIMAPサーバタスクの数。

COPY

Ulong

No

対象外

IMAP.Sessions.Active

Session In BytesRcvd

（SESSION_IN_BYTESRCVD）

IMAPサーバの受信バイト数の合計。

COPY

float

No

すべて

IMAP.Sessions.Inbound.BytesReceived

Session In BytesSent

（SESSION_IN_BYTESSENT）

IMAPサーバの送信バイト数の合計。

COPY

float

No

すべて

IMAP.Sessions.Inbound.BytesSent

Session In Non-SSL

（SESSION_IN_NON_SSL）

IMAPサーバの受信TCPコネクション数（非SSL）。

COPY

ulong

No

対象外

IMAP.Sessions.Inbound.Non-SSL

Session In SSL Bad_Hndshk

（SESSION_IN_SSL_BADHNDSHK）

IMAPサーバのSSLハンドシェイク失敗回数。

COPY

ulong

No

対象外

IMAP.Sessions.Inbound.SSL.Bad_Handshake

Session In SSL

（SESSION_IN_SSL）

IMAPサーバの受信SSLコネクション数。

COPY

ulong

No

対象外

IMAP.Sessions.Inbound.SSL

Session In Tot

（SESSION_IN_TOT）

IMAPサーバの受信コネクションの合計（SSLと非SSLの合計）。

COPY

ulong

No

すべて

IMAP.Sessions.Inbound.Total

Session Peak

（SESSION_PEAK）

サーバ起動後のIMAPサーバタスクの最大数。

COPY

ulong

No

対象外

IMAP.Sessions.Peak

Session Threads Busy

（SESSION_THREADS_BUSY）

実行中のIMAPサーバタスク数。

COPY

ulong

No

すべて

IMAP.Sessions.Threads.Busy

Session Threads Idle

（SESSION_THREADS_IDLE）

アイドル中のIMAPサーバタスク数。

COPY

ulong

No

すべて

IMAP.Sessions.Threads.Idle

Session Tot

（SESSION_TOT）

サーバ起動後のIMAPサーバタスク数の合計。

COPY

ulong

No

すべて

IMAP.Sessions.Total

IMAP Overview（PI_PIIM）

機能

IMAP Overview（PI_PIIM）レコードには，IMAPセッションでの単位時間ごとのデータ送受信量，セッション使用率などの情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：741バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Session Active

（SESSION_ACTIVE）

アクティブなIMAPサーバタスクの数。

COPY

ulong

No

対象外

IMAP. Sessions. Active

Session In KBytesRcvd

（SESSION_IN_KBYTESRCVD）

IMAPサーバの受信バイト数の合計。キロバイト単位。

AVG

float

Yes

すべて

IMAP. Sessions. Inbound. BytesReceived / 1024

Session In KBytesSent

（SESSION_IN_KBYTESSENT）

IMAPサーバの送信バイト数の合計。キロバイト単位。

AVG

float

Yes

すべて

IMAP. Sessions. Inbound. BytesSent / 1024

Session In SSL Bad_Hndshk

（SESSION_IN_SSL_BADHNDSHK）

IMAPサーバのSSLハンドシェイク失敗回数。

COPY

ulong

No

対象外

IMAP. Sessions. Inbound. SSL. Bad_Handshake

Session In Tot

（SESSION_IN_TOT）

IMAPサーバの受信コネクションの合計（SSLと非SSLの合計）。

AVG

float

Yes

すべて

IMAP. Sessions. Inbound. Total

Session Threads Usage

（SESSION_THREADS_USAGE）

実行中IMAPサーバのタスク使用率。

COPY

float

No

すべて

(IMAP. Sessions. Threads. Busy / (IMAP. Sessions. Threads. Idle + IMAP. Sessions. Threads. Busy)) * 100

Internet Cluster Manager Detail（PD_PDCM）

機能

Internet Cluster Manager Detail（PD_PDCM）レコードには，クラスタシステムでのリダイレクト状況，セッション使用状況などの情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：765バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Cmd Redirects ClusterBusy

（CMD_REDIRECTS_CLUSTERBUSY）

すべてのサーバがビジーのとき，ICM が受信したクライアント要求の合計数。

COPY

ulong

No

すべて

ICM. Command. Redirects. ClusterBusy

Cmd Redirects Failed

（CMD_REDIRECTS_FAILED）

クライアントの URL 要求をクラスタクライアントメンバーにリダイレクトできなかった回数。

COPY

ulong

No

すべて

ICM. Command. Redirects. Unsuccessful

Cmd Redirects Success

（CMD_REDIRECTS_SUCCESS）

クライアントの URL 要求をクラスタクライアントメンバーにリダイレクトできた回数。

COPY

ulong

No

すべて

ICM. Command. Redirects. Successful

Cmd Tot

（CMD_TOT）

ICMが受信したURLコマンドの合計数。

COPY

ulong

No

すべて

ICM. Command. Total

Cmd Unknown

（CMD_UNKNOWN）

ICMが認識しなかったURLコマンドの合計数。

COPY

ulong

No

すべて

ICM. Command. Unknown

Rcv Error

（RCV_ERROR）

クライアントと ICM 間の通信障害が原因で ICM がクライアント要求を処理できなかった回数。

COPY

ulong

No

すべて

ICM. Receive. Error

Reqs Per1Hour Tot

（REQS_PER1HOUR_TOT）

直前の1時間に ICM が受信した HTTP 要求の合計数。

COPY

ulong

No

すべて

ICM. Requests. Per1Hour. Total

Reqs Per1Minute Tot

（REQS_PER1MINUTE_TOT）

直前の1分間に ICM が受信した HTTP 要求の合計数。

COPY

ulong

No

すべて

ICM. Requests. Per1Minute. Total

Reqs Per5Minutes Tot

（REQS_PER5MINUTES_TOT）

直前の5分間に ICM が受信した HTTP 要求の合計数。

COPY

ulong

No

すべて

ICM. Requests. Per5Minutes. Total

Session Accept Queue

（SESSION_ACCEPT_QUEUE）

ICMリスナーが処理する受信セッションのワークキュー。

COPY

ulong

No

対象外

ICM. Sessions. Accept. Queue

Session Active

（SESSION_ACTIVE）

アクティブなICMサーバタスクの数。

COPY

ulong

No

対象外

ICM. Sessions. Active

Session In BytesRcvd

（SESSION_IN_BYTESRCVD）

ICMサーバの受信バイト数の合計。

COPY

float

No

すべて

ICM. Sessions. Inbound. BytesReceived

Session In BytesSent

（SESSION_IN_BYTESSENT）

ICMサーバの送信バイト数の合計。

COPY

float

No

すべて

ICM. Sessions. Inbound. BytesSent

Session In Non-SSL

（SESSION_IN_NON_SSL）

ICMサーバの受信TCPコネクション数（非SSL）。

COPY

ulong

No

対象外

ICM. Sessions. Inbound. Non-SSL

Session In SSL Bad_Hndshk

（SESSION_IN_SSL_BADHNDSHK）

ICMサーバのSSLハンドシェイク失敗回数。

COPY

ulong

No

対象外

ICM. Sessions. Inbound. SSL. Bad_Handshake

Session In SSL

（SESSION_IN_SSL）

ICMサーバの受信SSLコネクション数。

COPY

ulong

No

対象外

ICM. Sessions. Inbound. SSL

Session In Tot

（SESSION_IN_TOT）

ICMサーバの受信コネクションの合計（SSLと非SSLの合計）。

COPY

ulong

No

すべて

ICM. Sessions. Inbound. Total

Session Peak

（SESSION_PEAK）

サーバ起動後のICMサーバタスクの最大数。

COPY

ulong

No

対象外

ICM. Sessions. Peak

Session Threads Busy

（SESSION_THREADS_BUSY）

実行中のICMサーバタスク数。

COPY

ulong

No

すべて

ICM. Sessions. Threads. Busy

Session Threads Idle

（SESSION_THREADS_IDLE）

アイドル中のICMサーバタスク数。

COPY

ulong

No

すべて

ICM. Sessions. Threads. Idle

Session Tot

（SESSION_TOT）

サーバ起動後に実行したICMサービスの合計。

COPY

ulong

No

対象外

ICM. Sessions. Total

Internet Cluster Manager Overview（PI_PICM）

機能

Internet Cluster Manager Overview（PI_PICM）レコードには，クラスタシステムでの単位時間ごとのリダイレクト数，セッション使用率などの情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：789バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Cmd Redirects ClusterBusy

（CMD_REDIR_CLUSTERBUSY）

すべてのサーバがビジーのとき，ICM が受信したクライアント要求の合計数。

COPY

ulong

No

すべて

ICM. Command. Redirects. ClusterBusy

Cmd Redirects Failed

（CMD_REDIR_FAILED）

クライアントの URL 要求をクラスタクライアントメンバーにリダイレクトできなかった回数。

COPY

ulong

No

すべて

ICM. Command. Redirects. Unsuccessful

Cmd Redirects Success

（CMD_REDIR_SUCCESS）

クライアントの URL 要求をクラスタクライアントメンバーにリダイレクトできた回数。

AVG

float

Yes

すべて

ICM. Command. Redirects. Successful

Cmd Tot

（CMD_TOT）

ICMが受信したURLコマンドの合計数。

AVG

float

Yes

すべて

ICM. Command. Total

Rcv Error

（RCV_ERROR）

クライアントと ICM 間の通信障害が原因で ICM がクライアント要求を処理できなかった回数。

COPY

ulong

No

すべて

ICM. Receive. Error

Reqs Per1Minute Tot

（REQS_PER1MINUTE_TOT）

直前の1分間に ICM が受信した HTTP 要求の合計数。

COPY

ulong

No

すべて

ICM. Requests. Per1Minute. Total

Session Active

（SESSION_ACTIVE）

アクティブなICMサーバタスクの数。

COPY

ulong

No

対象外

ICM. Sessions. Active

Session In KBytesRcvd

（SESSION_IN_KBYTESRCVD）

ICMサーバの受信バイト数の合計。キロバイト単位。

AVG

float

Yes

すべて

ICM. Sessions. Inbound. BytesReceived / 1024

Session In KBytesSent

（SESSION_IN_KBYTESSENT）

ICMサーバの送信バイト数の合計。キロバイト単位。

AVG

float

Yes

すべて

ICM. Sessions. Inbound. BytesSent / 1024

Session In SSL Bad_Hndshk

（SESSION_IN_SSL_BADHNDSHK）

ICMサーバのSSLハンドシェイク失敗回数。

COPY

ulong

No

対象外

ICM. Sessions. Inbound.SSL. Bad_Handshake

Session In Tot

（SESSION_IN_TOT）

ICMサーバの受信コネクションの合計（SSLと非SSLの合計）。

AVG

float

Yes

すべて

ICM. Sessions. Inbound. Total

Session Threads Usage

（SESSION_THREADS_USAGE）

ICMサーバタスクの使用率。

COPY

float

No

すべて

(ICM. Sessions. Threads. Busy / (ICM. Sessions. Threads. Busy + ICM. Sessions. Threads. Idle)) * 100

LDAP Detail（PD_PDLP）

機能

LDAP Detail（PD_PDLP）レコードには，LDAPセッションの送受信状況，セッション使用状況，検索要求の実行情報などの情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：925バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Anonymous LDAP Conns

（ANONYMOUS_LDAP_CONNS）

Anonymous接続の数。

COPY

ulong

No

すべて

LDAP.Anonymous LDAP Connections

Avg LDAP Search time

（AVG_LDAP_SEARCH_TIME）

すべての成功した検索時間の平均。

COPY

ulong

No

すべて

LDAP.Average LDAP Search time

Failed LDAP Conns

（FAILED_LDAP_CONNS）

失敗したコネクション数。

COPY

ulong

No

すべて

LDAP.Failed LDAP Connections

Longest LDAP Search request

（LONGEST_LDAP_SEARCH_REQUEST）

最長検索時間時の要求。

COPY

string(128)　

No

すべて

LDAP.Longest LDAP Search request

Longest LDAP Search time

（LONGEST_LDAP_SEARCH_TIME）

最長検索時間。

COPY

ulong

No

すべて

LDAP.Longest LDAP Search time

Session Accept Queue

（SESSION_ACCEPT_QUEUE）

LDAPリスナーが処理する受信セッションのワークキュー。

COPY

ulong

No

対象外

LDAP.Sessions.Accept.Queue

Session Active

（SESSION_ACTIVE）

アクティブなLDAPサーバタスクの数。

COPY

ulong

No

対象外

LDAP.Sessions.Active

Session In BytesRcvd

（SESSION_IN_BYTESRCVD）

LDAPサーバの受信バイト数の合計。

COPY

ulong

No

すべて

LDAP.Sessions.Inbound.BytesReceived

Session In BytesSent

（SESSION_IN_BYTESSENT）

LDAPサーバの送信バイト数の合計。

COPY

ulong

No

すべて

LDAP.Sessions.Inbound.BytesSent

Session In Non-SSL

（SESSION_IN_NON_SSL）

LDAPサーバの受信TCPコネクション数（非SSL）。

COPY

ulong

No

対象外

LDAP.Sessions.Inbound.Non-SSL

Session In SSL Bad_Hndshk

（SESSION_IN_SSL_BADHNDSHK）

LDAPサーバのSSLハンドシェイク失敗回数。

COPY

ulong

No

対象外

LDAP.Sessions.Inbound.SSL.Bad_Handshake

Session In SSL

（SESSION_IN_SSL）

LDAPサーバの受信SSLコネクション数。

COPY

ulong

No

対象外

LDAP.Sessions.Inbound.SSL

Session In Tot

（SESSION_IN_TOT）

LDAPサーバの受信コネクションの合計（SSLと非SSLの合計）。

COPY

ulong

No

すべて

LDAP.Sessions.Inbound.Total

Session Peak

（SESSION_PEAK）

サーバ起動後のLDAPサーバタスクの最大数。

COPY

ulong

No

対象外

LDAP.Sessions.Peak

Session Threads Busy

（SESSION_THREADS_BUSY）

実行中のLDAPサーバタスク数。

COPY

ulong

No

すべて

LDAP.Sessions.Threads.Busy

Session Threads Idle

（SESSION_THREADS_IDLE）

アイドル中のLDAPサーバタスク数。

COPY

ulong

No

すべて

LDAP.Sessions.Threads.Idle

Session Tot

（SESSION_TOT）

サーバ起動後のLDAPサーバタスク数の合計。

COPY

ulong

No

すべて

LDAP.Sessions.Total

Simple LDAP Conns

（SIMPLE_LDAP_CONNS）

シンプル認証接続数。

COPY

ulong

No

すべて

LDAP.Simple LDAP Connections

Strong Auth Conns

（STRONG_AUTH_CONNS）

ストロング認証接続数。

COPY

ulong

No

すべて

LDAP.Strong Authentication Connections

Tot LDAP Abandons

（TOT_LDAP_ABANDONS）

棄却された処理数。

COPY

ulong

No

すべて

LDAP.Total LDAP Abandons

Tot LDAP Adds

（TOT_LDAP_ADDS）

追加処理の数。

COPY

ulong

No

すべて

LDAP.Total LDAP Adds

Tot LDAP Compares

（TOT_LDAP_COMPARES）

比較処理の数。

COPY

ulong

No

すべて

LDAP.Total LDAP Compares

Tot LDAP Conns

（TOT_LDAP_CONNS）

全コネクションの合計。

COPY

ulong

No

すべて

LDAP.Total LDAP Connections

Tot LDAP Deletes

（TOT_LDAP_DELETES）

削除処理の数。

COPY

ulong

No

すべて

LDAP.Total LDAP Deletes

Tot LDAP Extended Ops

（TOT_LDAP_EXTENDED_OPS）

拡張処理の数。

COPY

ulong

No

すべて

LDAP.Total LDAP Extended Operations

Tot LDAP Modifies

（TOT_LDAP_MODIFIES）

修正処理の数。

COPY

ulong

No

すべて

LDAP.Total LDAP Modifies

Tot LDAP ModifyDNs

（TOT_LDAP_MODIFYDNS）

DNS修正処理の数。

COPY

ulong

No

すべて

LDAP.Total LDAP ModifyDNs

Tot LDAP Search for Root DSE

（TOT_LDAP_SEARCH_FOR_ROOT_DSE）

ルートDSEに関する検索要求数。

COPY

ulong

No

すべて

LDAP.Total LDAP Searches for Root DSE

Tot LDAP Search for Subschema

（TOT_LDAP_SEARCH_FOR_SUBSCHEMA）

サブスキーマエントリーに関する検索要求数。

COPY

ulong

No

すべて

LDAP.Total LDAP Searches for Subschema

Tot LDAP Search

（TOT_LDAP_SEARCH）

検索実行処理の数。

COPY

ulong

No

すべて

LDAP.Total LDAP Searches

LDAP Overview（PI_PILP）

機能

LDAP Overview（PI_PILP）レコードには，LDAPセッションでの単位時間ごとのデータ送受信量，検索要求実行回数，セッション使用率などの情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：861バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Avg LDAP Search time

（AVG_LDAP_SEARCH_TIME）

すべての成功した検索時間の平均。

COPY

ulong

No

すべて

LDAP. Average LDAP Search time

Failed LDAP Conns

（FAILED_LDAP_CONNS）

失敗したコネクション数。

COPY

ulong

No

すべて

LDAP. Failed LDAP Connections

Session Active

（SESSION_ACTIVE）

アクティブなLDAPサーバタスク数。

COPY

ulong

No

対象外

LDAP. Sessions. Active

Session In KbytesRcvd

（SESSION_IN_KBYTESRCVD）

LDAPサーバの受信バイト数の合計。キロバイト単位。

AVG

float

Yes

すべて

LDAP. Sessions. Inbound. BytesReceived / 1024

Session In KBytesSent

（SESSION_IN_BYTESSENT）

LDAPサーバの送信バイト数の合計。キロバイト単位。

AVG

float

Yes

すべて

LDAP. Sessions. Inbound. BytesSent / 1024

Session In SSL Bad_Hndshk

（SESSION_IN_SSL_BADHNDSHK）

LDAPサーバのSSLハンドシェイク失敗回数。

COPY

ulong

No

対象外

LDAP. Sessions. Inbound. SSL. Bad_Handshake

Session In Tot

（SESSION_IN_TOT）

LDAPサーバの受信コネクションの合計（SSLと非SSLの合計）。

AVG

float

Yes

すべて

LDAP. Sessions. Inbound. Total

Session Threads Usage

（SESSION_THREADS_USAGE）

LDAPサーバタスクの使用率。

COPY

float

No

すべて

(LDAP. Sessions. Threads. Busy / (LDAP. Sessions. Threads. Idle + LDAP. Sessions. Threads. Busy) * 100

Tot LDAP Abandons

（TOT_LDAP_ABANDONS）

棄却された処理数。

AVG

float

Yes

すべて

LDAP. Total LDAP Abandons

Tot LDAP Adds

（TOT_LDAP_ADDS）

追加処理の数。

AVG

float

Yes

すべて

LDAP. Total LDAP Adds

Tot LDAP Compares

（TOT_LDAP_COMPARES）

比較処理の数。

AVG

float

Yes

すべて

LDAP. Total LDAP Compares

Tot LDAP Conns

（TOT_LDAP_CONNS）

全コネクションの合計。

AVG

float

Yes

すべて

LDAP. Total LDAP Connections

Tot LDAP Deletes

（TOT_LDAP_DELETES）

削除処理の数。

AVG

float

Yes

すべて

LDAP. Total LDAP Deletes

Tot LDAP Modifies

（TOT_LDAP_MODIFIES）

修正処理の数。

AVG

float

Yes

すべて

LDAP. Total LDAP Modifies

Tot LDAP Search

（TOT_LDAP_SEARCH）

検索実行処理の数。

AVG

float

Yes

すべて

LDAP. Total LDAP Searches

Logical Disk Overview（PI_PILG）

機能

Logical Disk Overview（PI_PILG）レコードには，各論理ディスクの使用率情報が格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

PI_PILG_ DISK_NAME

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：76バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Disk Free Kbytes

（DISK_FREE_KBYTES）

ディスク空きサイズ。

COPY

float

No

すべて

Disk._.Free / 1024

Disk Name

（DISK_NAME）

ドライブ名。

COPY

string(64)

No

すべて

Disk.<DiskName>

Disk Size Kbytes

（DISK_SIZE_KBYTES）

ディスクサイズ。

COPY

float

No

すべて

Disk._.Size / 1024

Disk Usage

（DISK_USAGE）

ディスク空き容量率。

COPY

float

No

すべて

Disk._.Free / Disk._.Size * 100

Mail Detail（PD_PDML）

機能

Mail Detail（PD_PDML）レコードには，ノーツメールの発生状況，デッドメールの発生状況，転送レート，および負荷情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：813バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

AvgDeliverTime

（AVGDELIVERTIME）

メール送信の平均時間。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.AverageDeliverTime

AvgServerHops

（AVGSERVERHOPS）

送信メールの平均サーバ中継数。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.AverageServerHops

AvgSizeDelivered

（AVGSIZEDELIVERED）

送信メールの平均サイズ。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.AverageSizeDelivered

Dead

（DEAD）

MAIL.BOX 内の送信無効（配信不可能）メール数。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.Dead

Delivered

（DELIVERED）

ルーターによって MAIL.BOX に格納されたメールの数。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.Delivered

Deliveries

（DELIVERIES）

送信された実際のメールアイテム数（送信された個々のメッセージ数とは異なることがある）。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.Deliveries

Domain

（DOMAIN）

メールドメイン名。

COPY

string(32)　

No

すべて

Mail.Domain

Hold

（HOLD）

保留メッセージキューにあるメールメッセージ数。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.Hold

MaxDeliverTime

（MAXDELIVERTIME）

メール送信の最長時間。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.MaximumDeliverTime

MaxServerHops

（MAXSERVERHOPS）

送信メールの最大サーバ中継数。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.MaximumServerHops

MaxSizeDelivered

（MAXSIZEDELIVERED）

送信メールの最大サイズ。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.MaximumSizeDelivered

MinDeliverTime

（MINDELIVERTIME）

メール送信の最短時間。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.MinimumDeliverTime

MinServerHops

（MINSERVERHOPS）

送信メールの最小サーバ中継数。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.MinimumServerHops

MinSizeDelivered

（MINSIZEDELIVERED）

送信メールの最小サイズ。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.MinimumSizeDelivered

TotFailures

（TOTFAILURES）

失敗メールの合計数。

COPY

ulong

No

すべて

MAIL.TotalFailures

TotKBDelivered

（TOTKBDELIVERED）

ルーターによって格納されたメールの合計キロバイト数。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.TotalKBDelivered

TotKBXferd

（TOTKBXFERD）

転送メールの合計キロバイト数。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.TotalKBTransferred

TotPending

（TOTPENDING）

送信待ちメール数。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.TotalPending

TotRouted SMTP

（TOTROUTED_SMTP）

メールボックスからSMTP経由で転送されたメールの数。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.TotalRouted.SMTP

TotRouted

（TOTROUTED）

メールボックスからほかのサーバに転送されたメールの数。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.TotalRouted

TotRouter NRPC

（TOTROUTER_NRPC）

メールボックスからNRPC経由で転送されたメールの数。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.TotalRouter.NRPC

Waiting

（WAITING）

MAIL.BOX にある送信待ちメールの数。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.Waiting

WaitingforDNS

（WAITINGFORDNS）

MAIL.BOX にあるDNS解決待ちメールの数。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.WaitingforDNS

WaitingRecipients

（WAITINGRECIPIENTS）

ユーザーのメールファイルに送信されるのを待っている，MAIL.BOX の中の送信待ちメール数。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.WaitingRecipients

Xferd

（XFERD）

ルーターが転送したメールの数。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.Transferred

XferFailures

（XFERFAILURES）

ルーターが転送できなかったメールの数。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.TransferFailures

Mail Knowledge Overview（PI_PIMK）

機能

Mail Knowledge Overview（PI_PIMK）レコードには，デッドメールの発生状況，期間超過メールの発生状況，各メールデータベースの使用率などの情報が格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

3600

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

PI_PIMK_FILENAME

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：148バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Database Filename

（DB_FILENAME）

メールデータベースのファイル名。

COPY

string(64)　

No

すべて

NSFSearch()

Database Free Kbytes

（DB_FREE_KBYTES）

メールデータベース内の未使用サイズ。

COPY

float

No

すべて

NSFDbSpaceUsageScaled()

Database Size Kbytes

（DB_SIZE_KBYTES）

メールデータベースの確保サイズ。

COPY

float

No

すべて

NSFDbSpaceUsageScaled()

Database Title

（DB_TITLE）

メールデータベースのタイトル。

COPY

string(64)

No

すべて

NSFDbInfoGet()

Database Usage

（DB_USAGE）

メールデータベース使用率。

COPY

float

No

すべて

NSFDbSpaceUsageScaled()

Database Used Kbytes

（DB_USED_KBYTES）

メールデータベース内で実際に使用されている領域のサイズ。キロバイト単位。

COPY

float

No

すべて

NSFDbSpaceUsageScaled()

Expired Mails

（EXPIRED）

有効期間を超過したメール数。

COPY

ulong

No

すべて

Agent Collector

Mail Overview（PI_PIML）

機能

Mail Overview（PI_PIML）レコードには，ノーツメールでの時間単位ごとのメール送信数，送信バイト数，デッドメールの発生数などの情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：785バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

AvgDeliverTime

（AVGDELIVERTIME）

メール送信の平均時間。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.AverageDeliverTime

AvgServerHops

（AVGSERVERHOPS）

送信メールの平均サーバ中継数。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.AverageServerHops

AvgSizeDelivered

（AVGSIZEDELIVERED）

送信メールの平均サイズ。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.AverageSizeDelivered

Dead

（DEAD）

MAIL.BOX 内の送信無効（配信不可能）メール数。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.Dead

Delivered

（DELIVERED）

ルーターによって MAIL.BOX に格納されたメールの数。

AVG

float

Yes

すべて

Mail.Delivered

TotFailures

（TOTFAILURES）

失敗メールの合計数。

COPY

ulong

No

すべて

MAIL.TotalFailures

TotKBDelivered

（TOTKBDELIVERED）

ルーターによって格納されたメールの合計キロバイト数。

AVG

float

No

すべて

Mail.TotalKBDelivered

TotKBXferd

（TOTKBXFERD）

転送メールの合計キロバイト数。

AVG

float

Yes

すべて

Mail.TotalKBTransferred

TotRouted

（TOTROUTED）

メールボックスからほかのサーバに転送されたメールの数。

AVG

float

Yes

すべて

Mail.TotalRouted

Xferd

（XFERD）

ルーターが転送したメールの数。

AVG

float

Yes

すべて

Mail.Transferred

XferFailures

（XFERFAILURES）

ルーターが転送できなかったメールの数。

COPY

ulong

No

すべて

Mail.TransferFailures

Memory Detail（PD_PDMM）

機能

Memory Detail（PD_PDMM）レコードには，サーバによるメモリー使用情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：733バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Alloc Process

（ALLOC_PROCESS）

現時点で動作しているプロセスによって割り当てられた共有でないメモリーの合計。

COPY

ulong

No

すべて

Mem.Allocated.Process

Alloc Shared

（ALLOC_SHARED）

共有メモリーとして割り当てられたサーバのメモリーの合計。

COPY

ulong

No

すべて

Mem.Allocated.Shared

Alloc

（ALLOC）

サーバによって割り当てられたメモリーの合計。

COPY

ulong

No

すべて

Mem.Allocated

Availability

（AVAILABILITY）

使用できるサーバメモリー。

COPY

string(32)　

No

すべて

Mem.Availability

Free

（FREE）

サーバの使用可能メモリーの合計。

COPY

float

No

すべて

Mem.Free

PhysicalRam

（PHYSICALRAM）

サーバの物理メモリーの合計値。

COPY

ulong

No

すべて

Mem.PhysicalRam

Memory Overview（PI_PIMM）

機能

Memory Overview（PI_PIMM）レコードには，時間単位ごとのサーバメモリー確保量，解放量，確保したメモリーの内訳などの情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：729バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Alloc Kbytes

（ALLOC_KBYTES）

サーバによって割り当てられたメモリーの合計。キロバイト単位。

COPY

float

No

すべて

Mem.Allocated / 1024

Alloc Process Kbytes

（ALLOC_PROCESS_KBYTES）

現時点で動作しているプロセスによって割り当てられた共有でないメモリーの合計。キロバイト単位。

COPY

float

No

すべて

Mem.Allocated.Process / 1024

Alloc Shared Kbytes

（ALLOC_SHARED_KBYTES）

共有メモリーとして割り当てられたサーバのメモリーの合計。キロバイト単位。

COPY

float

No

すべて

Mem.Allocated.Shared / 1024

Availability

（AVAILABILITY）

使用できるサーバメモリー。

COPY

string(32)　

No

すべて

Mem.Availability

Free Kbytes

（FREE_KBYTES）

サーバの使用可能メモリーの合計。キロバイト単位。

COPY

float

No

すべて

Mem.Free / 1024

Message Transfer Agent Detail（PD_PDMT）

機能

Message Transfer Agent Detail（PD_PDMT）レコードには，各プロトコルのメール転送エージェントでのメールの送受信情報，デッドメールの発生状況，ワークキューで送信待ち状態になっているメール数などの情報が格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

PD_PDMT_PROTOCOL_NAME

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：60バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Dead

（DEAD）

MTAの受信・送信ワークキューにある送信無効メール。

COPY

ulong

No

対象外

MTA. _.Dead

Protocol Name

（PROTOCOL_NAME）

プロトコル名。

COPY

string(32)　

No

対象外

MTA.<ProtocolName>

TotKBXferd

（TOTKBXFERD）

合計キロバイト数（送信と受信）。

COPY

ulong

No

対象外

MTA. _.TotalKBTransferred

TotRouted

（TOTROUTED）

配信されたMTAメールの受信者合計数（受信と送信）。

COPY

ulong

No

対象外

MTA. _.TotalRouted

Waiting

（WAITING）

MTAのワークキューにある送信待ちメッセージの合計数。

COPY

ulong

No

対象外

MTA. _.Waiting

WaitingRecipients

（WAITINGRECIPIENTS）

受信と送信ワークキューに止まっている送信待ちメールに指定されている受信者の数。

COPY

ulong

No

対象外

MTA. _.WaitingRecipients

Xferd

（XFERD）

転送されたMTAメールの合計数（受信と送信）。

COPY

ulong

No

対象外

MTA. _.Transferred

XferFailures

（XFERFAILURES）

MTAでNDRまたはUMNへの変換に失敗して送信できなかったメールの合計数。

COPY

ulong

No

対象外

MTA. _.TransferFailures

Message Transfer Agent Overview（PI_PIMT）

機能

Message Transfer Agent Overview（PI_PIMT）レコードには，各プロトコルのメール転送エージェントでのメール転送数，転送量，デッドメールの発生数などの情報が格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

PI_PIMT_PROTOCOL_NAME

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：96バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Dead

（DEAD）

MTAの受信・送信ワークキューにある送信無効メール。

COPY

ulong

No

対象外

MTA._.Dead

Protocol Name

（PROTOCOL_NAME）

プロトコル名。

COPY

string(32)　

No

対象外

MTA.<ProtocolName>

TotKBXferd

（TOTKBXFERD）

合計キロバイト数（送信と受信）。

AVG

float

Yes

対象外

MTA. _.TotalKBTransferred

TotRouted

（TOTROUTED）

配信されたMTAメールの受信者合計数（受信と送信）。

AVG

float

Yes

対象外

MTA. _.TotalRouted

Waiting

（WAITING）

MTAのワークキューにある送信待ちメッセージの合計数。

COPY

ulong

No

対象外

MTA. _.Waiting

WaitingRecipients

（WAITINGRECIPIENTS）

受信と送信ワークキューに止まっている送信待ちメールに指定されている受信者の数。

COPY

ulong

No

対象外

MTA. _.WaitingRecipients

Xferd

（XFERD）

転送されたMTAメールの合計数（受信と送信）。

AVG

float

Yes

対象外

MTA. _.Transferred

XferFailures

（XFERFAILURES）

MTAでNDRまたはUMNへの変換に失敗して送信できなかったメールの合計数。

COPY

ulong

No

対象外

MTA. _.TransferFailures

Network Detail（PD_PDNE）

機能

Network Detail（PD_PDNE）レコードには，各ポートでのデータ送受信情報，セッション確立数などの情報が格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

PD_PDNE_PORT_NAME

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：72バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Bytes Rcvd

（BYTES_RCVD）

受信したネットワークバイト数。

COPY

float

No

すべて

NET. <PortName>. BytesReceived

Bytes Sent

（BYTES_SENT）

送信したネットワークバイト数。

COPY

float

No

すべて

NET. <PortName>. BytesSent

Port Name

（PORT_NAME）

ポート名。

COPY

string(32)　

No

すべて

NET. <PortName>

Session Established Incoming

（SESSION_ESTABLISHED_INCOMING）

確立した受信セッションの数。

COPY

ulong

No

すべて

NET. <PortName>. Sessions. Established. Incoming

Session Established Outgoing

（SESSION_ESTABLISHED_OUTGOING）

確立した送信セッションの数。

COPY

ulong

No

すべて

NET. <PortName>. Sessions. Established. Outgoing

Session Limit

（SESSION_LIMIT）

限界のセッション数。

COPY

ulong

No

すべて

NET. <PortName>. Sessions. Limit

Session LimitMax

（SESSION_LIMITMAX）

最大限のセッション数。

COPY

ulong

No

すべて

NET. <PortName>. Sessions. LimitMax

Session LimitMin

（SESSION_LIMITMIN）

最小限のセッション数。

COPY

ulong

No

すべて

NET. <PortName>. Sessions. LimitMin

Session Peak

（SESSION_PEAK）

セッションの最大数。

COPY

ulong

No

すべて

NET. <PortName>. Sessions. Peak

Session Recycled

（SESSION_RECYCLED）

再利用されたセッション数。

COPY

ulong

No

すべて

NET. <PortName>. Sessions. Recycled

Session Recycling

（SESSION_RECYCLING）

再利用中のセッション数。

COPY

ulong

No

すべて

NET. <PortName>. Sessions. Recycling

Network Overview（PI_PINE）

機能

Network Overview（PI_PINE）レコードには，各ポートでの時間単位ごとのデータ送受信量，セッション確立数などの情報が格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

PI_PINE_PORT_NAME

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：112バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

KBytesRcvd

（KBYTESRCVD）

受信したネットワークバイトの数。キロバイト単位。

AVG

float

Yes

すべて

NET. <PortName>. BytesReceived / 1024

KBytesSent

（KBYTESSENT）

送信したネットワークバイトの数。キロバイト単位。

AVG

float

Yes

すべて

NET. <PortName>. BytesSent / 1024

Port Name

（PORT_NAME）

ポート名。

COPY

string(32)　

No

すべて

NET. <PortName>

Session Established In

（SESSION_ESTABLISHED_IN）

確立した受信セッションの数。

AVG

float

Yes

すべて

NET. <PortName>. Sessions. Established. Incoming

Session Established Out

（SESSION_ESTABLISHED_OUT）

確立した送信セッションの数。

AVG

float

Yes

すべて

NET. <PortName>. Sessions. Established. Outgoing

Session Recycled

（SESSION_RECYCLED）

再利用されたセッション数。

AVG

float

Yes

すべて

NET. <PortName>. Sessions. Recycled

NNTP Detail（PD_PDNN）

機能

NNTP Detail（PD_PDNN）レコードには，ニュースサーバ間のニュース記事送受信状況，送受信エラーの発生状況などの情報が格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

PD_PDNN_REMOTE_SERVER_NAME

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：104バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Articles Posted

（ARTICLES_POSTED）

NNTPサーバに送信されたニュース記事の数。

COPY

ulong

No

対象外

NNTP. <RemoteServerName>. Articles. Posted

Bytes Rcvd

（BYTES_RCVD）

NNTPサーバが受信するバイト数。

COPY

ulong

No

対象外

NNTP. <RemoteServerName>. Bytes. Received

Pull Articles Failed

（PULL_ARTICLES_FAILED）

プル中にNNTPサーバが受取りに失敗したニュース記事の数。

COPY

ulong

No

対象外

NNTP. <RemoteServerName>. Pull.Articles. Failed

Pull Articles Offered

（PULL_ARTICLES_OFFERED）

プル中にNNTPサーバによって提供されたニュース記事の数。

COPY

ulong

No

対象外

NNTP. <RemoteServerName>. Pull.Articles. Offered

Pull Articles Reqed

（PULL_ARTICLES_REQED）

プル中にNNTPサーバから要求されたニュース記事の数。

COPY

ulong

No

対象外

NNTP. <RemoteServerName>. Pull.Articles. Requested

Pull Articles Xfered

（PULL_ARTICLES_XFERED）

プル中にNNTPサーバによって転送されたニュース記事の数。

COPY

ulong

No

対象外

NNTP. <RemoteServerName>. Pull.Articles. Transfered

Push Articles Failed

（PUSH_ARTICLES_FAILED）

プッシュ中にNNTPサーバが送信に失敗したニュース記事の数。

COPY

ulong

No

対象外

NNTP. <RemoteServerName>. Push. Articles.Failed

Push Articles Offered

（PUSH_ARTICLES_OFFERED）

プッシュ中にNNTPサーバによって提供されたニュース記事の数。

COPY

ulong

No

対象外

NNTP. <RemoteServerName>. Push. Articles. Offered

Push Articles Reqed

（PUSH_ARTICLES_REQED）

プッシュ中にNNTPサーバから要求されたニュース記事の数。

COPY

ulong

No

対象外

NNTP. <RemoteServerName>. Push. Articles. Requested

Push Articles Xfered

（PUSH_ARTICLES_XFERED）

プッシュ中にNNTPサーバから転送されたニュース記事の数。

COPY

ulong

No

対象外

NNTP. <RemoteServerName>. Push. Articles. Transfered

Remote Server Name

（REMOTE_SERVER_NAME）

リモートサーバ名。

COPY

string(64)　

No

対象外

NNTP. <RemoteServerName>

NNTP Overview（PI_PINN）

機能

NNTP Overview（PI_PINN）レコードには，ニュースサーバ間の単位時間ごとのニュース記事送受信量，送受信エラー数などの情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：937バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Articles Posted

（ARTICLES_POSTED）

NNTPサーバに送信されたニュース記事の数。

AVG

float

Yes

対象外

NNTP. Articles. Posted

KBytes Rcvd

（KBYTES_RCVD）

NNTPサーバが受信するバイト数。キロバイト単位。

AVG

float

Yes

対象外

NNTP. Bytes. Received / 1024

Pull Articles Failed

（PULL_ARTICLES_FAILED）

プル中にNNTPサーバが受取りに失敗したニュース記事の数。

COPY

ulong

No

対象外

NNTP. Pull.Articles. Failed

Pull Articles Offered

（PULL_ARTICLES_OFFERED）

プル中にNNTPサーバによって提供されたニュース記事の数。

AVG

float

Yes

対象外

NNTP. Pull.Articles. Offered

Pull Articles Reqed

（PULL_ARTICLES_REQED）

プル中にNNTPサーバから要求されたニュース記事の数。

AVG

float

Yes

対象外

NNTP. Pull.Articles. Requested

Pull Articles Xfered

（PULL_ARTICLES_XFERED）

プル中にNNTPサーバによって転送されたニュース記事の数。

AVG

float

Yes

対象外

NNTP. Pull.Articles. Transfered

Push Articles Failed

（PUSH_ARTICLES_FAILED）

プッシュ中にNNTPサーバが送信に失敗したニュース記事の数。

COPY

ulong

No

対象外

NNTP. Push. Articles. Failed

Push Articles Offered

（PUSH_ARTICLES_OFFERED）

プッシュ中にNNTPサーバによって提供されたニュース記事の数。

AVG

float

Yes

対象外

NNTP. Push. Articles. Offered

Push Articles Reqed

（PUSH_ARTICLES_REQED）

プッシュ中にNNTPサーバから要求されたニュース記事の数。

AVG

float

Yes

対象外

NNTP. Push. Articles. Requested

Push Articles Xfered

（PUSH_ARTICLES_XFERED）

プッシュ中にNNTPサーバから転送されたニュース記事の数。

AVG

float

Yes

対象外

NNTP. Push. Articles. Transfered

Session Accept Queue

（SESSION_ACCEPT_QUEUE）

NNTPリスナーが処理する受信セッションのワークキュー。

COPY

ulong

No

対象外

NNTP. Sessions. Accept. Queue

Session Active

（SESSION_ACTIVE）

アクティブなNNTPサーバタスクの数。

COPY

ulong

No

対象外

NNTP. Sessions. Active

Session In KBytesRcvd

（SESSION_IN_KBYTESRCVD）

NNTPサーバの受信バイト数の合計。キロバイト単位。

AVG

float

Yes

対象外

NNTP. Sessions. Inbound. BytesReceived / 1024

Session In KBytesSent

（SESSION_IN_BYTESSENT）

NNTPサーバの送信バイト数の合計。キロバイト単位。

AVG

float

Yes

対象外

NNTP. Sessions. Inbound. BytesSent / 1024

Session In Non-SSL

（SESSION_IN_NON_SSL）

NNTPサーバの受信TCPコネクション数（非SSL）。

AVG

float

Yes

対象外

NNTP. Sessions. Inbound. Non-SSL

Session In SSL Bad_Hndshk

（SESSION_IN_SSL_BADHNDSHK）

NNTPサーバのSSLハンドシェイク失敗回数。

COPY

ulong

No

対象外

NNTP. Sessions. Inbound. SSL. Bad_Handshake

Session In SSL

（SESSION_IN_SSL）

NNTPサーバの受信SSLコネクション数。

AVG

float

Yes

対象外

NNTP. Sessions. Inbound. SSL

Session In Tot

（SESSION_IN_TOT）

NNTPサーバの受信コネクションの合計（SSLと非SSLの合計）。

AVG

float

Yes

対象外

NNTP. Sessions. Inbound. Total

Session Threads Busy

（SESSION_THREADS_BUSY）

実行中のNNTPサーバタスク数。

COPY

ulong

No

対象外

NNTP. Sessions. Threads. Busy

Session Threads Idle

（SESSION_THREADS_IDLE）

アイドル中のNNTPサーバタスク数。

COPY

ulong

No

対象外

NNTP. Sessions. Threads. Idle

Session Threads Usage

（SESSION_THREADS_USAGE）

NNTPサーバタスクの使用率。

COPY

float

No

対象外

(NNTP. Sessions. Threads. Busy / (NNTP. Sessions. Threads. Idle + NNTP. Sessions. Threads. Busy)) * 100

Session Tot

（SESSION_TOT）

サーバ起動後のNNTPサーバタスク数の合計。

AVG

float

Yes

対象外

NNTP. Sessions. Total

Notes Log Check Overview（PL_PLNL）

機能

Notes Log Check Overview（PL_PLNL）レコードには，指定したフィルター条件に一致したNotes Logのメッセージが格納されます。フィルター条件の指定は，PFM - Agent for DominoのNotes Log Check Optionsプロパティで指定します。詳細については，「5.　Notes Log情報の収集」または「付録F　PFM - Agent for Dominoのプロパティ」を参照してください。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

Y

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：512バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Message Text

（MESSAGE_TEXT）

Notes Log Check Optionsプロパティに指定した条件と一致したNotes Logのメッセージが次の形式で格納される。

<識別子>:<Notes Log View名>:ログテキスト

COPY

string(512)

No

すべて

Agent Collector

POP3 Detail（PD_PDPP）

機能

POP3 Detail（PD_PDPP）レコードには，POP3コマンドの実行状況を示す情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：717バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Command AUTH

（COMMAND_AUTH）

POP3 AUTHコマンドが実行された回数。

COPY

ulong

No

すべて

POP3.Command.AUTH

Command DELE

（COMMAND_DELE）

POP3 DELEコマンドが実行された回数。

COPY

ulong

No

すべて

POP3.Command.DELE

Command LIST

（COMMAND_LIST）

POP3 LISTコマンドが実行された回数。

COPY

ulong

No

すべて

POP3.Command.LIST

Command PASS

（COMMAND_PASS）

POP3 PASSコマンドが実行された回数。

COPY

ulong

No

すべて

POP3.Command.PASS

Command QUIT

（COMMAND_QUIT）

POP3 QUITコマンドが実行された回数。

COPY

ulong

No

すべて

POP3.Command.QUIT

Command RETR

（COMMAND_RETR）

POP3 RETRコマンドが実行された回数。

COPY

ulong

No

すべて

POP3.Command.RETR

Command STAT

（COMMAND_STAT）

POP3 STATコマンドが実行された回数。

COPY

ulong

No

すべて

POP3.Command.STAT

Command UIDL

（COMMAND_UIDL）

POP3 UIDLコマンドが実行された回数。

COPY

ulong

No

すべて

POP3.Command.UIDL

Command USER

（COMMAND_USER）

POP3 USERコマンドが実行された回数。

COPY

ulong

No

すべて

POP3.Command.USER

Quality of Mail Service Overview（PI_PIQM）

機能

Quality of Mail Service Overview（PI_PIQM）レコードには，各調査対象サーバでのノーツメール配信に掛かる時間などの情報が格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

PI_PIQM_SERVERNAME

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：68バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

ResponseTime

（RESPONSETIME）

調査対象サーバに対して，テストメールを配信するのに掛かった時間。

COPY

long

No

すべて

QOS.Mail.ISpy._.ResponseTime

ServerName

（SERVERNAME）

調査対象のサーバ名。

COPY

string(64)　

No

すべて

QOS.Mail.ISpy.<ServerName>

Quality of Service Overview（PI_PIQS）

機能

Quality of Service Overview（PI_PIQS）レコードには，各調査対象サーバでの各TCPサービスポート（LDAP，IMAP，POP3，NNTPなど）の応答時間情報が格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

PI_PIQS_TCP_SERVICE_TYPE

PI_PIQS_SERVERNAME

PI_PIQS_MONITOR_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：196バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Monitor ID

（MONITOR_ID）

調査単位に割り振られるモニターID。

COPY

string(64)　

No

すべて

QOS.<TCPServiceType>.<MonitorID>

ResponseTime

（RESPONSETIME）

調査対象サーバのサービスポートに対して，ダミー通信するのに掛かった時間。

COPY

long

No

すべて

QOS._._._.ResponseTime

ServerName

（SERVERNAME）

調査対象のサーバ名。

COPY

string(64)

No

すべて

QOS.<TCPServiceType>.<MonitorID>.<ServerName>

TCP Service Type

（TCP_SERVICE_TYPE）

TCPサービスタイプ（HTTP，IMAP，NNTP，POP3など）。

COPY

string(64)

No

すべて

QOS.<TCPServiceType>

Replica Detail（PD_PDRP）

機能

Replica Detail（PD_PDRP）レコードには，レプリケータによる複製実行状況，エラー状況，および複製処理のキューイング情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：773バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Cluster Docs Added

（CLUSTER_DOCS_ADDED）

クラスタレプリケータによって追加された文書数。

COPY

ulong

No

すべて

Replica. Cluster. Docs. Added

Cluster Docs Deleted

（CLUSTER_DOCS_DELETED）

クラスタレプリケータによって削除された文書数。

COPY

ulong

No

すべて

Replica. Cluster. Docs. Deleted

Cluster Docs Updated

（CLUSTER_DOCS_UPDATED）

クラスタレプリケータによって更新された文書数。

COPY

ulong

No

すべて

Replica. Cluster. Docs. Updated

Cluster Failed

（CLUSTER_FAILED）

サーバ起動後に失敗した複製の数。

COPY

ulong

No

すべて

Replica. Cluster. Failed

Cluster Files Local

（CLUSTER_FILES_LOCAL）

サーバ上のクラスタレプリカの数。

COPY

ulong

No

すべて

Replica. Cluster. Files. Local

Cluster Files Remote

（CLUSTER_FILES_REMOTE）

クラスタ内のほかのサーバ上のクラスタレプリカの数。

COPY

ulong

No

すべて

Replica. Cluster. Files. Remote

Cluster Retry Skipped

（CLUSTER_RETRY_SKIPPED）

クラスタレプリケータが，サーバに到達できなかったかデータベースにアクセスできなかったために複製されなかった回数。

COPY

ulong

No

すべて

Replica. Cluster. Retry. Skipped

Cluster Retry Waiting

（CLUSTER_RETRY_WAITING）

再試行待ちの複製の数。

COPY

ulong

No

すべて

Replica. Cluster. Retry. Waiting

Cluster SecondsOnQueue Avg

（CLUSTER_SECONDSONQUEUE_AVG）

クラスタレプリケータがキュー上にあった平均秒数。

COPY

float

No

すべて

Replica. Cluster. SecondsOnQueue. Avg

Cluster SecondsOnQueue Max

（CLUSTER_SECONDSONQUEUE_MAX）

クラスタレプリケータがキュー上にあった最長秒数。

COPY

ulong

No

すべて

Replica. Cluster. SecondsOnQueue. Max

Cluster SecondsOnQueue

（CLUSTER_SECONDSONQUEUE）

クラスタレプリケータがキュー上にあった秒数。

COPY

ulong

No

すべて

Replica. Cluster. SecondsOnQueue

Cluster Servers

（CLUSTER_SERVERS）

サーバから複製を受け取ったクラスタ上のほかのサーバの数。

COPY

ulong

No

すべて

Replica. Cluster. Servers

Cluster SessionBytes In

（CLUSTER_SESSIONBYTES_IN）

クラスタレプリケータが受信したバイト数。

COPY

ulong

No

すべて

Replica. Cluster. SessionBytes. In

Cluster SessionBytes Out

（CLUSTER_SESSIONBYTES_OUT）

クラスタレプリケータから送信されたバイト数。

COPY

ulong

No

すべて

Replica. Cluster. SessionBytes. Out

Cluster Success

（CLUSTER_SUCCESS）

サーバ起動後に成功した複製の数。

COPY

ulong

No

すべて

Replica. Cluster. Successful

Cluster WorkQueueDepth Avg

（CLUSTER_WORKQUEUEDEPTH_AVG）

クラスタレプリケータによってほかのサーバに複製されるキューを待っている変更されたデータベースの平均数。

COPY

float

No

すべて

Replica. Cluster. WorkQueueDepth. Avg

Cluster WorkQueueDepth Max

（CLUSTER_WORKQUEUEDEPTH_MAX）

クラスタレプリケータによってほかのサーバに複製されるキューを待っている変更されたデータベースの最大数。

COPY

ulong

No

すべて

Replica. Cluster. WorkQueueDepth. Max

Cluster WorkQueueDepth

（CLUSTER_WORKQUEUEDEPTH）

クラスタレプリケータによってほかのサーバに複製されるキューを待っている変更されたデータベースの数。

COPY

ulong

No

すべて

Replica. Cluster. WorkQueueDepth

Docs Added

（DOCS_ADDED）

複製によってサーバ上のデータベースに追加された文書数。

COPY

ulong

No

すべて

Replica. Docs. Added

Docs Deleted

（DOCS_DELETED）

複製によってサーバ上のデータベースから削除された文書数。

COPY

ulong

No

すべて

Replica. Docs. Deleted

Docs Updated

（DOCS_UPDATED）

複製によって更新されたサーバ上のデータベースの文書数。

COPY

ulong

No

すべて

Replica. Docs. Updated

Failed

（FAILED）

何らかのエラーが返された複製の数。

COPY

ulong

No

すべて

Replica. Failed

Success

（SUCCESS）

成功した複製の数。

COPY

ulong

No

すべて

Replica. Successful

Replica Overview（PI_PIRP）

機能

Replica Overview（PI_PIRP）レコードには，レプリケータによる単位時間ごとの複製実行回数，エラー回数，複製処理のキューイング平均値などの情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：857バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Cluster Docs Added

（CLUSTER_DOCS_ADDED）

クラスタレプリケータによって追加された文書数。

AVG

float

Yes

すべて

Replica. Cluster. Docs. Added

Cluster Docs Deleted

（CLUSTER_DOCS_DELETED）

クラスタレプリケータによって削除された文書数。

AVG

float

Yes

すべて

Replica. Cluster. Docs. Deleted

Cluster Docs Updated

（CLUSTER_DOCS_UPDATED）

クラスタレプリケータによって更新された文書数。

AVG

float

Yes

すべて

Replica. Cluster. Docs. Updated

Cluster Failed

（CLUSTER_FAILED）

サーバ起動後に失敗した複製の数。

COPY

ulong

No

すべて

Replica. Cluster. Failed

Cluster KBytes In

（CLUSTER_KBYTES_IN）

クラスタレプリケータが受信したバイト数。キロバイト単位。

AVG

float

Yes

すべて

Replica. Cluster. SessionBytes. In / 1024

Cluster KBytes Out

（CLUSTER_KBYTES_OUT）

クラスタレプリケータから送信されたバイト数。キロバイト単位。

AVG

float

Yes

すべて

Replica. Cluster. SessionBytes. Out / 1024

Cluster SecondsOnQueue Avg

（CLUSTER_SECONDSONQUEUE_AVG）

クラスタレプリケータがキュー上にあった平均秒数。

COPY

ulong

No

すべて

Replica. Cluster. SecondsOnQueue. Avg

Cluster Success

（CLUSTER_SUCCESS）

サーバ起動後に成功した複製の数。

AVG

float

Yes

すべて

Replica. Cluster. Successful

Cluster WorkQueueDepth Avg

（CLUSTER_WORKQUEUEDEPTH_AVG）

クラスタレプリケータによってほかのサーバに複製されるキューを待っている変更されたデータベースの平均数。

COPY

float

No

すべて

Replica. Cluster. WorkQueueDepth. Avg

Docs Added

（DOCS_ADDED）

複製によってサーバ上のデータベースに追加された文書数。

AVG

float

Yes

すべて

Replica. Docs. Added

Docs Deleted

（DOCS_DELETED）

複製によってサーバ上のデータベースから削除された文書数。

AVG

float

Yes

すべて

Replica. Docs. Deleted

Docs Updated

（DOCS_UPDATED）

複製によって更新されたサーバ上のデータベースの文書数。

AVG

float

Yes

すべて

Replica. Docs. Updated

Failed

（FAILED）

何らかのエラーが返された複製の数。

COPY

ulong

No

すべて

Replica. Failed

Success

（SUCCESS）

成功した複製の数。

AVG

float

Yes

すべて

Replica. Successful

Serial Port Detail（PD_PDXP）

機能

Serial Port Detail（PD_PDXP）レコードには，各シリアルポートでのデータの送受信量，エラーの発生状況などの情報が格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

PD_PDXP_PORT_NAME

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：136バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Errors CRC

（ERRORS_CRC）

シリアルポートの CRC エラー数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

XPC. <PortName>. Errors. CRC

Errors Port

（ERRORS_PORT）

シリアルポートのポートエラー数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

XPC. <PortName>. Errors. Port

Errors ReXmitdtedPkts

（ERRORS_REXMITDTEDPKTS）

シリアルポートで再送信されたパケットの数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

XPC. <PortName>. Errors. RetransmittedPackets

Port Name

（PORT_NAME）

ポート名。

COPY

string(32)　

No

7.0.x,

8.0.x

XPC. <PortName>

Session Active

（SESSION_ACTIVE）

シリアルポートで活動しているセッションの数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

XPC. <PortName>. Sessions. Active

Speed Carrier

（SPEED_CARRIER）

シリアルポートのキャリア速度。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

XPC. <PortName>. Speed. Carrier

Speed Port

（SPEED_PORT）

シリアルポートのポート速度。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

XPC. <PortName>. Speed. Port

Status

（STATUS）

シリアルポートのステータス。

COPY

string(64)

No

7.0.x,

8.0.x

XPC. <PortName>. Status

UserBytes Rcvd

（USERBYTES_RCVD）

シリアルポートでユーザーが受信したバイト数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

XPC. <PortName>. UserBytes. Received

UserBytes Sent

（USERBYTES_SENT）

シリアルポートでユーザーが送信したバイト数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

XPC. <PortName>. UserBytes. Sent

UserMsgs Rcvd

（USERMSGS_RCVD）

シリアルポートで受信したユーザーメッセージの数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

XPC. <PortName>. UserMsgs. Received

UserMsgs Sent

（USERMSGS_SENT）

シリアルポートで送信したユーザーメッセージの数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

XPC. <PortName>. UserMsgs. Sent

Serial Port Overview（PI_PIXP）

機能

Serial Port Overview（PI_PIXP）レコードには，各シリアルポートでの単位時間ごとのデータの送受信量，エラーの発生状況などの情報が格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

PI_PIXP_PORT_NAME

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：172バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Errors CRC

（ERRORS_CRC）

シリアルポートの CRC エラー数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

XPC.<PortName>.Errors.CRC

Errors Port

（ERRORS_PORT）

シリアルポートのポートエラー数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

XPC.<PortName>.Errors.Port

Port Name

（PORT_NAME）

ポート名。

COPY

string(32)　

No

7.0.x,

8.0.x

XPC.<PortName>

Session Active

（SESSION_ACTIVE）

シリアルポートで活動しているセッションの数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

XPC.<PortName>.Sessions.Active

Status

（STATUS）

シリアルポートのステータス。

COPY

string(64)

No

7.0.x,

8.0.x

XPC.<PortName>.Status

UserKBytes Rcvd

（USERKBYTES_RCVD）

シリアルポートでユーザーが受信したバイト数。キロバイト単位。

AVG

float

Yes

7.0.x,

8.0.x

XPC.<PortName>.UserBytes.Received / 1024

UserKBytes Sent

（USERKBYTES_SENT）

シリアルポートでユーザーが送信したバイト数。キロバイト単位。

AVG

float

Yes

7.0.x,

8.0.x

XPC.<PortName>.UserBytes.Sent / 1024

UserMsgs Rcvd

（USERMSGS_RCVD）

シリアルポートで受信したユーザーメッセージの数。

AVG

float

Yes

7.0.x,

8.0.x

XPC.<PortName>.UserMsgs.Received

UserMsgs Sent

（USERMSGS_SENT）

シリアルポートで送信したユーザーメッセージの数。

AVG

float

Yes

7.0.x,

8.0.x

XPC.<PortName>.UserMsgs.Sent

Server Detail（PD_PDSV）

機能

Server Detail（PD_PDSV）レコードには，ドミノサーバの稼働状況，トランザクション情報，ユーザーのログイン状況などの情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：2,145バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Administrators

（ADMINISTRATOR）

管理者の名前（公開アドレス帳のサーバ文書に記録された管理者）。

COPY

string(64)　

No

すべて

Server. Administrators

AvailabilityIndex

（AVAILABILITYINDEX）

現在のサーバの利用可能状況（可用性）を表す指標。値の範囲は0から100である。0は使用できるリソースがまったくないことを示す。値が100のときは100%利用可能である。

COPY

ulong

No

すべて

Server. AvailabilityIndex

AvailabilityThreshold

（AVAILABILITYTHRESHOLD）

サーバの可用性しきい値の現在の設定。サーバの可用性インデックスが可用性しきい値より低くなったとき，サーバはビジー状態である。

COPY

ulong

No

すべて

Server. AvailabilityThreshold

BootID

（BOOTID）

ブートセッションを見分けるための固有な番号。

COPY

ulong

No

すべて

Server. BootID

BusyTimeQuery RcvdCount

（BUSYTIMEQUERY_RCVDCOUNT）

スケジュールのビジータイムクエリー数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. BusyTimeQuery. ReceivedCount

Cluster AvailabilityIndex

（CLUSTER_AVAILABILITYINDEX）

現在のサーバの利用可能状況（可用性）を表す指標。値の範囲は0から100である。0は使用できるリソースがまったくないことを示す。値が100のときは100%利用可能である。

COPY

ulong

No

対象外

Server. Cluster. AvailabilityIndex

Cluster AvailabilityThreshold

（CLUSTER_AVAILABILITYTHRESHOLD）

サーバの可用性しきい値の現在の設定。サーバの可用性インデックスが可用性しきい値より低くなったとき，サーバはビジー状態である。

COPY

ulong

No

対象外

Server. Cluster. AvailabilityThreshold

Cluster Name

（CLUSTER_NAME）

サーバが属するクラスタの名前。

COPY

string(64)

No

すべて

Server. Cluster. Name

CPU Count

（CPU_COUNT）

システム内のプロセッサの数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. CPU. Count

CPU Type

（CPU_TYPE）

システムプロセッサのタイプ（例:386 486 Pentium）。

COPY

string(32)

No

すべて

Server. CPU. Type

ElapsedTime

（ELAPSEDTIME）

サーバ再起動後の経過時間。

COPY

string(32)

No

すべて

Server. ElapsedTime

Failover Failed

（FAILOVER_FAILED）

クライアントがレプリカIDによってデータベースを開けないときに，サーバがクライアントをほかのクラスタメンバーに再接続できなかった回数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Cluster. OpenRedirects. Failover. Unsuccessful

Failover Success

（FAILOVER_SUCCESS）

クライアントがレプリカIDによってデータベースを開けないために，サーバがクライアントをほかのクラスタメンバーに再接続した回数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Cluster. OpenRedirects. Failover. Successful

FailoverBP Failed

（FAILOVERBP_FAILED）

クライアントがパス名によってデータベースを開けないときに，サーバがクライアントをほかのクラスタメンバーに再接続できなかった回数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Cluster. OpenRedirects. FailoverByPath. Unsuccessful

FailoverBP Success

（FAILOVERBP_SUCCESS）

クライアントがパス名によってデータベースを開けないために，サーバがクライアントをほかのクラスタメンバーに再接続した回数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Cluster. OpenRedirects. FailoverByPath. Successful

LoadBalance Failed

（LOADBALANCE_FAILED）

サーバがビジー状態の場合，クライアントがレプリカIDによってデータベースを開けないために，サーバがクライアントをほかのクラスタメンバーに再接続できなかった回数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Cluster. OpenRedirects. LoadBalance. Unsuccessful

LoadBalance Success

（LOADBALANCE_SUCCESS）

サーバがビジー状態の場合，クライアントがレプリカIDによってデータベースを開けないために，サーバがクライアントをほかのクラスタメンバーに再接続した回数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Cluster. OpenRedirects. LoadBalance. Successful

LoadBalanceBP Failed

（LOADBALANCEBP_FAILED）

サーバがビジー状態の場合，クライアントがパス名によってデータベースを開けないために，サーバがクライアントをほかのクラスタメンバーに再接続できなかった回数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Cluster. OpenRedirects. LoadBalanceByPath. Unsuccessful

LoadBalanceBP Success

（LOADBALANCEBP_SUCCESS）

サーバがビジー状態の場合，クライアントがパス名によってデータベースを開けないために，サーバがクライアントをほかのクラスタメンバーに再接続した回数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Cluster. OpenRedirects. LoadBalanceByPath. Successful

Name

（NAME）

サーバ名。

COPY

string(64)

No

すべて

Server. Name

OpenReq ClusterBusy

（OPENREQ_CLUSTERBUSY）

サーバがビジー状態の場合，クライアントがサーバ上のデータベースを開こうとした回数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Cluster. OpenRequest. ClusterBusy

OpenReq DatabaseOutOfService

（OPENREQ_DBOUTOFSERVICE）

クライアントがサーバのサービスの範囲外として指定されたデータベースを開こうとした回数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Cluster. OpenRequest. DatabaseOutOfService

OpenReq LoadBalanced

（OPENREQ_LOADBALANCED）

サーバがビジー状態の場合，クライアントがサーバ上のデータベースを開こうとした回数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Cluster. OpenRequest. LoadBalanced

OpenReq Maxusers

（OPENREQ_MAXUSERS）

最大ユーザーに到達したオープン要求。

COPY

ulong

No

すべて

Server. OpenRequest. Maxusers

OpenReq PreV4Clients

（OPENREQ_PREV4CLIENTS）

pre-R4クライアントからのオープン要求。

COPY

ulong

No

すべて

Server. OpenRequest. PreV4Clients

OpenReq Restricted

（OPENREQ_RESTRICTED）

制限されたクライアントからのオープン要求。

COPY

ulong

No

すべて

Server. OpenRequest. Restricted

OpenReq V4Clients

（OPENREQ_V4CLIENTS）

R4クライアントからのオープン要求。

COPY

ulong

No

すべて

Server. OpenRequest. V4Clients

Path Data

（PATH_DATA）

サーバのデフォルトのデータドライブとディレクトリ。

COPY

string(256)　

No

すべて

Server. Path. Data

Portname

（PORTNAME）

クラスタ間の通信に使用されるデフォルトポートの名前。デフォルトポートがない場合や幾つも有効な活動ポートがある場合はアスタリスクが表示される。

COPY

string(64)

No

すべて

Server. Cluster. Portname

Ports

（PORTS）

サーバポート。

COPY

string(256)

No

すべて

Server. Ports

PoweredBy

（POWEREDBY）

サーバの説明（例:Notes）。

COPY

string(256)

No

すべて

Server. PoweredBy

ProbeCount

（PROBECOUNT）

サーバがほかのクラスタメンバーへ調査要求を完了した回数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Cluster. ProbeCount

ProbeError

（PROBEERROR）

サーバがほかのサーバの調査のときエラーを受信した回数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Cluster. ProbeError

ProbeTimeout_mins

（PROBETIMEOUT_MINS）

クラスタ間の調査要求またはクラスタメンバーの同期の間隔。分単位。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Cluster. ProbeTimeout(mins)

Session Dropped

（SESSION_DROPPED）

処理中に異常終了したセッションの数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Sessions. Dropped

Start

（START）

サーバモニター開始時間。

COPY

time_t

No

すべて

Server. Monitor. Start

Tasks

（TASKS）

サーバで実行中のタスクの数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Tasks

Time Start

（TIME_START）

サーバ開始時間。

COPY

time_t

No

すべて

Server. Time. Start

Title

（TITLE）

サーバタイトル。

COPY

string(64)

No

すべて

Server. Title

Trans IntervalAvgTime

（TRANS_INTERVALAVGTIME）

クラスタトランザクションの時間間隔の平均値。

COPY

ulong

No

対象外

Server. Cluster. Trans. IntervalAvgTime

Trans IntervalInSeconds

（TRANS_INTERVALINSECONDS）

クラスタトランザクション間の間隔。秒単位。

COPY

ulong

No

対象外

Server. Cluster. Trans. IntervalInSeconds

Trans IntervalsUseInAvg

（TRANS_INTERVALSUSEINAVG）

ワークロードのバランス計算に使用されるトランザクションデータを取得する間隔値の現在の設定。

COPY

ulong

No

対象外

Server. Cluster. Trans. IntervalsUseInAvg

Trans LastIntervalAvgTime

（TRANS_LASTINTERVALAVGTIME）

クラスタトランザクションの時間間隔の最終平均値。

COPY

ulong

No

対象外

Server. Cluster. Trans. LastIntervalAvgTime

Trans NormalizeValue

（TRANS_NORMALIZEVALUE）

サーバでミリ秒単位で受け入れる平均トランザクション時間の現在の設定。

COPY

ulong

No

対象外

Server. Cluster. Trans. NormalizeValue

Trans PerMinute Peak Time

（TRANS_PERMINUTE_PEAK_TIME）

1分ごとにトランザクションの発生した時間。

COPY

time_t

No

すべて

Server. Trans. PerMinute. Peak.Time

Trans PerMinute Peak

（TRANS_PERMINUTE_PEAK）

1分間隔で発生するトランザクションの最高数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Trans. PerMinute. Peak

Trans PerMinute

（TRANS_PERMINUTE）

最近1分間のサーバトランザクション数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Trans. PerMinute

Trans Tot

（TRANS_TOT）

サーバが開始してからのトランザクションプロセス数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Trans. Total

Users 1MinPeak

（USERS_1MINPEAK）

1分間のユーザー最大数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Users. 1MinPeak

Users 1MinPeakTime

（USERS_1MINPEAKTIME）

1分間にユーザー最大に到達した時間。

COPY

time_t

No

すべて

Server. Users. 1MinPeakTime

Users 5MinPeak

（USERS_5MINPEAK）

5分間のユーザー最大数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Users. 5MinPeak

Users 5MinPeakTime

（USERS_5MINPEAKTIME）

5分間にユーザー最大に到達した時間。

COPY

time_t

No

すべて

Server. Users. 5MinPeakTime

Users Peak Time

（USERS_PEAK_TIME）

過去のユーザー最大時間。

COPY

time_t

No

すべて

Server. Users. Peak.Time

Users Peak

（USERS_PEAK）

サーバを起動してからの同時ユーザー最大数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Users. Peak

Users

（USERS）

サーバでセッションを開いているユーザーの数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Users

Version Notes

（VERSION_NOTES）

サーバで実行中のNotesのバージョン。

COPY

string(64)

No

すべて

Server. Version. Notes

Version OS

（VERSION_OS）

サーバで実行中のOSのバージョン。

COPY

string(64)

No

すべて

Server. Version. OS

WorkThreads

（WORKTHREADS）

同時に生成されるトランザクションの最大数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. WorkThreads

Server Overview（PI_PISV）

機能

Server Overview（PI_PISV）レコードには，ドミノサーバでの単位時間ごとの稼働状況，トランザクション情報，ユーザーのログイン状況などの情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：953バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

AvailabilityIndex

（AVAILABILITYINDEX）

現在のサーバの利用可能状況（可用性）を表す指標。値の範囲は0から100である。0は使用できるリソースがまったくないことを示す。値が100 のときは100%利用可能である。

COPY

ulong

No

すべて

Server. AvailabilityIndex

Cluster AvailabilityIndex

（CLUSTER_AVAILABILITYINDEX）

現在のサーバの利用可能状況（可用性）を表す指標。値の範囲は0から100である。0は使用できるリソースがまったくないことを示す。値が100 のときは100%利用可能である。

COPY

ulong

No

対象外

Server. Cluster. AvailabilityIndex

Cluster Name

（CLUSTER_NAME）

サーバが属するクラスタの名前。

COPY

string(64)　

No

すべて

Server. Cluster. Name

Failover Failed

（FAILOVER_FAILED）

クライアントがレプリカIDによってデータベースを開けないときに，サーバがクライアントをほかのクラスタメンバーに再接続できなかった回数。

COPY

ulong

No

すべて

Server.Cluster. OpenRedirects. Failover. Unsuccessful

Failover Success

（FAILOVER_SUCCESS）

クライアントがレプリカIDによってデータベースを開けないために，サーバがクライアントをほかのクラスタメンバーに再接続した回数。

AVG

float

Yes

すべて

Server. Cluster. OpenRedirects. Failover. Successful

FailoverBP Failed

（FAILOVERBP_FAILED）

クライアントがパス名によってデータベースを開けないときに，サーバがクライアントをほかのクラスタメンバーに再接続できなかった回数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Cluster. OpenRedirects. FailoverByPath. Unsuccessful

FailoverBP Success

（FAILOVERBP_SUCCESS）

クライアントがパス名によってデータベースを開けないために，サーバがクライアントをほかのクラスタメンバーに再接続した回数。

AVG

float

Yes

すべて

Server.Cluster. OpenRedirects. FailoverByPath. Successful

LoadBalance Failed

（LOADBALANCE_FAILED）

サーバがビジー状態の場合，クライアントがレプリカIDによってデータベースを開けないために，サーバがクライアントをほかのクラスタメンバーに再接続できなかった回数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Cluster. OpenRedirects. LoadBalance. Unsuccessful

LoadBalance Success

（LOADBALANCE_SUCCESS）

サーバがビジー状態の場合，クライアントがレプリカIDによってデータベースを開けないために，サーバがクライアントをほかのクラスタメンバーに再接続した回数。

AVG

float

Yes

すべて

Server. Cluster. OpenRedirects. LoadBalance. Successful

LoadBalanceBP Failed

（LOADBALANCEBP_FAILED）

サーバがビジー状態の場合，クライアントがパス名によってデータベースを開けないために，サーバがクライアントをほかのクラスタメンバーに再接続できなかった回数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Cluster. OpenRedirects. LoadBalanceByPath. Unsuccessful

LoadBalanceBP Success

（LOADBALANCEBP_SUCCESS）

サーバがビジー状態の場合，クライアントがパス名によってデータベースを開けないために，サーバがクライアントをほかのクラスタメンバーに再接続した回数。

AVG

float

Yes

すべて

Server. Cluster. OpenRedirects. LoadBalanceByPath. Successful

OpenReq ClusterBusy

（OPENREQ_CLUSTERBUSY）

サーバがビジー状態の場合，クライアントがサーバ上のデータベースを開こうとした回数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Cluster. OpenRequest. ClusterBusy

OpenReq DatabaseOutOfService

（OPENREQ_DBOUTOFSERVICE）

クライアントがサーバのサービスの範囲外として指定されたデータベースを開こうとした回数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Cluster. OpenRequest. DatabaseOutOfService

OpenReq LoadBalanced

（OPENREQ_LOADBALANCED）

サーバがビジー状態の場合，クライアントがサーバ上のデータベースを開こうとした回数。

AVG

float

Yes

すべて

Server. Cluster. OpenRequest. LoadBalanced

OpenReq PreV4Clients

（OPENREQ_PREV4CLIENTS）

pre-R4クライアントからのオープン要求。

AVG

float

Yes

すべて

Server. OpenRequest. PreV4Clients

OpenReq Restricted

（OPENREQ_RESTRICTED）

制限されたクライアントからのオープン要求。

AVG

float

Yes

すべて

Server. OpenRequest. Restricted

OpenReq V4Clients

（OPENREQ_V4CLIENTS）

R4クライアントからのオープン要求。

AVG

float

Yes

すべて

Server. OpenRequest. V4Clients

ProbeCount

（PROBECOUNT）

サーバがほかのクラスタメンバーへ調査要求を完了した回数。

AVG

float

Yes

すべて

Server. Cluster. ProbeCount

ProbeError

（PROBEERROR）

サーバがほかのサーバの調査のときエラーを受信した回数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Cluster. ProbeError

Session Dropped

（SESSION_DROPPED）

処理中に異常終了したセッションの数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Sessions. Dropped

Tasks

（TASKS）

サーバで実行中のタスクの数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Tasks

Trans Tot

（TRANS_TOT）

サーバが開始してからのトランザクションプロセス数。

AVG

float

Yes

すべて

Server. Trans. Total

Users

（USERS）

サーバでセッションを開いているユーザーの数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Users

Shared Mail Object Detail（PD_PDSO）

機能

Shared Mail Object Detail（PD_PDSO）レコードには，複数ユーザーによって共有されているオブジェクト数情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：829バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Filename

（FILENAME）

シングルオブジェクトメールファイルの数。

COPY

string(64)　

No

7.0.x,

8.0.x

Object. Filename

Mailobj NSF SharedBy 01

（MAILOBJ_NSF_SHAREDBY_01）

1人のユーザーによって共有されたオブジェクトの数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

Object. Mailobj. NSF. SharedBy.01

Mailobj NSF SharedBy 02

（MAILOBJ_NSF_SHAREDBY_02）

2人のユーザーによって共有されたオブジェクトの数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

Object. Mailobj. NSF. SharedBy.02

Mailobj NSF SharedBy 03

（MAILOBJ_NSF_SHAREDBY_03）

3人のユーザーによって共有されたオブジェクトの数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

Object. Mailobj. NSF. SharedBy.03

Mailobj NSF SharedBy 04

（MAILOBJ_NSF_SHAREDBY_04）

4人のユーザーによって共有されたオブジェクトの数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

Object. Mailobj. NSF. SharedBy.04

Mailobj NSF SharedBy 05

（MAILOBJ_NSF_SHAREDBY_05）

5人のユーザーによって共有されたオブジェクトの数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

Object. Mailobj. NSF. SharedBy.05

Mailobj NSF SharedBy 06

（MAILOBJ_NSF_SHAREDBY_06）

6人のユーザーによって共有されたオブジェクトの数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

Object. Mailobj. NSF. SharedBy.06

Mailobj NSF SharedBy 07

（MAILOBJ_NSF_SHAREDBY_07）

7人のユーザーによって共有されたオブジェクトの数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

Object. Mailobj. NSF. SharedBy.07

Mailobj NSF SharedBy 08

（MAILOBJ_NSF_SHAREDBY_08）

8人のユーザーによって共有されたオブジェクトの数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

Object. Mailobj. NSF. SharedBy.08

Mailobj NSF SharedBy 09

（MAILOBJ_NSF_SHAREDBY_09）

9人のユーザーによって共有されたオブジェクトの数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

Object. Mailobj. NSF. SharedBy.09

Mailobj NSF SharedBy 10

（MAILOBJ_NSF_SHAREDBY_10）

10人のユーザーによって共有されたオブジェクトの数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

Object. Mailobj. NSF. SharedBy.10

Mailobj NSF SharedBy 11

（MAILOBJ_NSF_SHAREDBY_11）

11人のユーザーによって共有されたオブジェクトの数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

Object. Mailobj. NSF. SharedBy.11

Mailobj NSF SharedBy 12

（MAILOBJ_NSF_SHAREDBY_12）

12人のユーザーによって共有されたオブジェクトの数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

Object. Mailobj. NSF. SharedBy.12

Mailobj NSF SharedBy 13

（MAILOBJ_NSF_SHAREDBY_13）

13人のユーザーによって共有されたオブジェクトの数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

Object. Mailobj. NSF. SharedBy.13

Mailobj NSF SharedBy 14

（MAILOBJ_NSF_SHAREDBY_14）

14人のユーザーによって共有されたオブジェクトの数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

Object. Mailobj. NSF. SharedBy.14

Mailobj NSF SharedBy 15

（MAILOBJ_NSF_SHAREDBY_15）

15人のユーザーによって共有されたオブジェクトの数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

Object. Mailobj. NSF. SharedBy.15

Mailobj NSF SharedBy 16

（MAILOBJ_NSF_SHAREDBY_16）

16人のユーザーによって共有されたオブジェクトの数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

Object. Mailobj. NSF. SharedBy.16

Mailobj NSF SharedBy 17

（MAILOBJ_NSF_SHAREDBY_17）

17人のユーザーによって共有されたオブジェクトの数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

Object. Mailobj. NSF. SharedBy.17

Mailobj NSF SharedBy 18

（MAILOBJ_NSF_SHAREDBY_18）

18人のユーザーによって共有されたオブジェクトの数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

Object. Mailobj. NSF. SharedBy.18

Mailobj NSF SharedBy 19

（MAILOBJ_NSF_SHAREDBY_19）

19人のユーザーによって共有されたオブジェクトの数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

Object. Mailobj. NSF. SharedBy.19

Mailobj NSF SharedBy 20

（MAILOBJ_NSF_SHAREDBY_20）

20人のユーザーによって共有されたオブジェクトの数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

Object. Mailobj. NSF. SharedBy.20

Mailobj NSF SharedBy Greater

（MAILOBJ_NSF_SHAREDBY_GREATER）

20人以上のユーザーによって共有されたオブジェクトの数。

COPY

ulong

No

7.0.x,

8.0.x

Object. Mailobj. NSF. SharedBy.Greater

SMTP Detail（PD_PDSM）

機能

SMTP Detail（PD_PDSM）レコードには，UNIXメール送信セッションでの送受信状況，セッション使用状況などの情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：753バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Command DATA

（COMMAND_DATA）

SMTP DATAコマンドが実行された回数。

COPY

ulong

No

すべて

SMTP.Command.DATA

Command HELO

（COMMAND_HELO）

SMTP HELOコマンドが実行された回数。

COPY

ulong

No

すべて

SMTP.Command.HELO

Command MAIL

（COMMAND_MAIL）

SMTP MAILコマンドが実行された回数。

COPY

ulong

No

すべて

SMTP.Command.MAIL

Command QUIT

（COMMAND_QUIT）

SMTP QUITコマンドが実行された回数。

COPY

ulong

No

すべて

SMTP.Command.QUIT

Command RCPT

（COMMAND_RCPT）

SMTP RCPTコマンドが実行された回数。

COPY

ulong

No

すべて

SMTP.Command.RCPT

MsgsProcessed

（MSGSPROCESSED）

処理されたSMTPメッセージの数。

COPY

ulong

No

すべて

SMTP.MessagesProcessed

Session Accept Queue

（SESSION_ACCEPT_QUEUE）

SMTPリスナーが処理する受信セッションのワークキュー。

COPY

ulong

No

対象外

SMTP.Sessions.Accept.Queue

Session Active

（SESSION_ACTIVE）

アクティブなSMTPサーバタスク数。

COPY

ulong

No

対象外

SMTP.Sessions.Active

Session In BytesRcvd

（SESSION_IN_BYTESRCVD）

SMTPサーバの受信バイト数の合計。

COPY

ulong

No

すべて

SMTP.Sessions.Inbound.BytesReceived

Session In BytesSent

（SESSION_IN_BYTESSENT）

SMTPサーバの送信バイト数の合計。

COPY

ulong

No

すべて

SMTP.Sessions.Inbound.BytesSent

Session In Non-SSL

（SESSION_IN_NON_SSL）

SMTPサーバの受信側TCPコネクション数（非SSL）。

COPY

ulong

No

対象外

SMTP.Sessions.Inbound.Non-SSL

Session In SSL Bad_Hndshk

（SESSION_IN_SSL_BADHNDSHK）

SMTPサーバのSSLハンドシェイク失敗回数。

COPY

ulong

No

対象外

SMTP.Sessions.Inbound.SSL.Bad_Handshake

Session In SSL

（SESSION_IN_SSL）

SMTPサーバの受信側SSLコネクション数。

COPY

ulong

No

対象外

SMTP.Sessions.Inbound.SSL

Session In Tot

（SESSION_IN_TOT）

SMTPサーバの受信コネクション数の合計（SSLと非SSLの合計）。

COPY

ulong

No

すべて

SMTP.Sessions.Inbound.Total

Session Peak

（SESSION_PEAK）

サーバ起動後のSMTPサーバタスクの最大数。

COPY

ulong

No

対象外

SMTP.Sessions.Peak

Session Threads Busy

（SESSION_THREADS_BUSY）

実行中のSMTPサーバタスク数。

COPY

ulong

No

すべて

SMTP.Sessions.Threads.Busy

Session Threads Idle

（SESSION_THREADS_IDLE）

アイドル中のSMTPサーバタスク数。

COPY

ulong

No

すべて

SMTP.Sessions.Threads.Idle

Session Tot

（SESSION_TOT）

サーバ起動後のSMTPサーバタスク数の合計。

COPY

ulong

No

対象外

SMTP.Sessions.Total

SMTP Overview（PI_PISM）

機能

SMTP Overview（PI_PISM）レコードには，UNIXメール送信セッションでの単位時間ごとのデータ送受信量，セッション使用率などの情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：757バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

MsgsProcessed

（MSGSPROCESSED）

処理されたSMTPメッセージの数。

AVG

float

Yes

すべて

SMTP. MessagesProcessed

Session Active

（SESSION_ACTIVE）

アクティブなSMTPサーバタスク数。

COPY

ulong

No

対象外

SMTP. Sessions. Active

Session In KbytesRcvd

（SESSION_IN_KBYTESRCVD）

SMTPサーバの受信バイト数の合計。キロバイト単位。

AVG

float

Yes

すべて

SMTP. Sessions. Inbound. BytesReceived / 1024

Session In KbytesSent

（SESSION_IN_KBYTESSENT）

SMTPサーバの送信バイト数の合計。キロバイト単位。

AVG

float

Yes

すべて

SMTP. Sessions. Inbound. BytesSent / 1024

Session In SSL Bad_Hndshk

（SESSION_IN_SSL_BADHNDSHK）

SMTPサーバのSSLハンドシェイク失敗回数。

COPY

ulong

No

対象外

SMTP. Sessions. Inbound. SSL. Bad_Handshake

Session In Tot

（SESSION_IN_TOT）

SMTPサーバの受信コネクション数の合計（SSLと非SSLの合計）。

AVG

float

Yes

すべて

SMTP. Sessions. Inbound. Total

Session Threads Usage

（SESSION_THREADS_USAGE）

実行中のSMTPサーバタスク数。

COPY

ulong

No

すべて

(SMTP. Sessions. Threads. Busy / (SMTP. Sessions. Threads. Idle + SMTP. Sessions. Threads. Busy)) * 100

System Detail（PD_PD）

機能

System Detail（PD_PD）レコードには，ドミノサーバのシステム情報およびハードウェア情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：1,405バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Administrators

（ADMINISTRATORS）

管理者の名前（公開アドレス帳のサーバ文書に記録された管理者）。

COPY

string(64)　

No

すべて

Server.Administrators

BootID

（BOOTID）

ブートセッションを見分けるための固有な番号。

COPY

ulong

No

すべて

Server.BootID

BuildName

（BUILDNAME）

ドミノサーバのビルド名。

COPY

string(64)

No

対象外

Domino.BuildName

BuildNumber

（BUILDNUMBER）

ドミノサーバのビルド数。

COPY

string(64)

No

対象外

Domino.BuildNumber

BuildPlatform

（BUILDPLATFORM）

ドミノサーバのOSプラットフォーム。

COPY

string(64)

No

対象外

Domino.BuildPlatform

BuildVersion

（BUILDVERSION）

ドミノサーバのビルドバージョン。

COPY

string(64)

No

対象外

Domino.BuildVersion

CPU Count

（CPU_COUNT）

システム内のプロセッサの数。

COPY

ulong

No

すべて

Server.CPU.Count

CPU Type

（CPU_TYPE）

システムプロセッサのタイプ（例:386 486 Pentium）。

COPY

string(64)

No

すべて

Server.CPU.Type

Fixed

（FIXED）

サーバの固定ディスクの数（ネットワーク接続を含む）。

COPY

ulong

No

すべて

Disk.Fixed

Path Data

（PATH_DATA）

サーバのデフォルトのデータドライブとディレクトリ。

COPY

string(256)　

No

すべて

Server.Path.Data

Remote

（REMOTE）

サーバのネットワーク接続ディスクの数。

COPY

ulong

No

すべて

Disk.Remote

Time Start

（TIME_START）

サーバ開始時間。

COPY

time_t

No

すべて

Server.Time.Start

Version Notes

（VERSION_NOTES）

サーバで実行中のNotesのバージョン。

COPY

string(32)

No

すべて

Server.Version.Notes

Version OS

（VERSION_OS）

サーバで実行中のOSのバージョン。

COPY

string(32)

No

すべて

Server.Version.OS

System Overview（PI_PI）

機能

System Overview（PI_PI）レコードには，ドミノに対するリクエスト状況，デッドメールの発生状況，データベースの複製状況，サーバのトランザクション情報，ユーザーのログイン状況など，総合的なシステム監視情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

Y

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：1,205バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Agent Daily UnsuccessRuns

（AGENT_DAILY_FAILEDRUNS）

1日ごとのドミノエージェント実行に失敗した数。

HI

ulong

No

すべて

Agent. Daily. UnsuccessfulRuns

Agent Hourly UnsuccessRuns

（AGENT_HOURLY_FAILEDRUNS）

1時間ごとのドミノエージェント実行に失敗した数。

HI

ulong

No

すべて

Agent. Hourly. UnsuccessfulRuns

AvailabilityIndex

（AVAILABILITYINDEX）

現在のサーバの利用可能状況（可用性）を表す指標。値の範囲は0から100である。0は使用できるリソースがまったくないことを示す。値が100 のときは100%利用可能である。

AVG

float

No

すべて

Server. AvailabilityIndex

Cmd Login

（CMD_LOGIN）

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「ログイン」したURLの数。

AVG

float

Yes

すべて

Domino. Command. Login

Cmd OpenDatabase

（CMD_OPENDB）

サーバが最後に起動してからサーバに届いた「データベースを開いた」URLの数。

AVG

float

Yes

すべて

Domino. Command. OpenDatabase

Database Names Access

（DB_NAMES_ACCESS）

Names.nsfデータベースへのアクセス数。

AVG

float

Yes

すべて

NSFDbGetUserActivity()

Database Names ACL Changed

（DB_NAMES_ACL_CHANGED）

Names.nsfデータベースのアクセス制御リストのインターバル内での更新の有無。

0：更新なし

1：更新あり

AVG

float

Yes

すべて

NSFDbGetModifiedNoteTable()

Database Names Free Kbytes

（DB_NAMES_FREE_KBYTES）

Names.nsfデータベースの未使用サイズ。

COPY

float

No

すべて

NSFDbSpaceUsageScaled()

Database Names Note Counts

（DB_NAMES_NOTE_COUNTS）

Names.nsfデータベースに格納されている文書数。

COPY

ulong

No

すべて

NSFDbGetModifiedNoteTable()

Database Names Size Kbytes

（DB_NAMES_SIZE_KBYTES）

Names.nsfデータベースのサイズ。

COPY

float

No

すべて

NSFDbSpaceUsageScaled()

Database Names Usage

（DB_NAMES_USAGE）

Names.nsfデータベースの使用率。

COPY

float

No

すべて

NSFDbSpaceUsageScaled()

Database Names Used Kbytes

（DB_NAMES_USED_KBYTES）

Names.nsfデータベース内で実際に使用されている領域のサイズ。キロバイト単位。

COPY

float

No

すべて

NSFDbSpaceUsageScaled()

DbCache Entries Usage

（DBCACHE_ENTRIES_USAGE）

データベースキャッシュの使用率。

AVG

float

No

すべて

(DataBase. DbCache. CurrentEntries / DataBase. DbCache. MaxEntries) * 100

DbCache OvercrowdRejects

（DBCACHE_OVERCROWDREJECTS）

データベースキャッシュがいっぱいのときの拒否回数。

COPY

ulong

No

すべて

DataBase. DbCache. OvercrowdingRejections

Disk Datadir Drive Free Kbytes

（DISK_DATADIRDRIVE_FREE_KBYTES）

ドミノデータディレクトリのあるドライブの未使用サイズ。キロバイト単位。

COPY

float

No

すべて

Disk._.Free / 1024

Disk Datadir Drive Size Kbytes

（DISK_DATADIRDRIVE_SIZE_KBYTES）

ドミノデータディレクトリのあるドライブのサイズ。キロバイト単位。

COPY

float

No

すべて

Disk._.Size / 1024

Disk Datadir Drive Usage

（DISK_DATADIRDRIVE_USAGE）

ドミノデータディレクトリのあるドライブの使用率。

COPY

float

No

すべて

((Disk._.Size - Disk._.Free) / Disk._.Size) * 100

Mail Dead UserCustom

（MAIL_DEAD_USERCUSTOM）

デッドメールの状態になってから，ユーザーが指定した一定時間を経過したデッドメール数。

インスタンス情報の設定で，Use summary to mail countに「N」を指定した場合，MAIL.BOX内の検索対象メールが1,000件を超えると，負荷軽減のため収集がスキップされ，収集値は0（固定）になる。

AVG

float

No

すべて

Agent Collector

Mail Dead

（MAIL_DEAD）

MAIL.BOX 内の送信無効（配信不可能）メール数。

AVG

float

No

すべて

Mail. Dead

Mail TotRouted

（MAIL_TOTROUTED）

メールボックスからほかのサーバに転送されたメールの数。

AVG

float

Yes

すべて

Mail. TotalRouted

Mail Waiting UserCustom

（MAIL_WAITING_USERCUSTOM）

ユーザーが指定した時間以上，メールボックス内に滞留しているメール数。

インスタンス情報の設定で，Use summary to mail countに「N」を指定した場合，MAIL.BOX内の検索対象メールが1,000件を超えると，負荷軽減のため収集がスキップされ，収集値は0（固定）になる。

AVG

float

No

すべて

Agent Collector

Mail Waiting

（MAIL_WAITING）

MAIL.BOXにある送信待ちメールの数。

AVG

float

No

すべて

Mail. Waiting

Mail Xferd

（MAIL_XFERD）

ルーターが転送したメールの数。

AVG

float

Yes

すべて

Mail. Transferred

Mail XferFailures

（MAIL_XFERFAILURES）

ルーターが転送できなかったメールの数。

COPY

ulong

No

すべて

Mail. TransferFailures

Mail_WaitingRecipients

（MAIL_WAITINGRECIPIENTS）

ユーザーのメールファイルに送信されるのを待っている，MAIL.BOXの中の送信待ちメール数。

AVG

ulong

No

すべて

Mail. WaitingRecipients

Mem Alloc Kbytes

（MEM_ALLOC_KBYTES）

サーバによって割り当てられたメモリーの合計。キロバイト単位。

AVG

float

No

すべて

Mem. Allocated / 1024

Mem Alloc Process Kbytes

（MEM_ALLOC_PROCESS_KBYTES）

現時点で動作しているプロセスによって割り当てられた共有でないメモリーの合計。キロバイト単位。

AVG

float

No

すべて

Mem. Allocated. Process / 1024

Mem Alloc Shared Kbytes

（MEM_ALLOC_SHARED_KBYTES）

共有メモリーとして割り当てられたサーバのメモリーの合計。キロバイト単位。

AVG

float

No

すべて

Mem. Allocated. Shared / 1024

Mem Free Kbytes

（MEM_FREE_KBYTES）

サーバの使用可能メモリーの合計。キロバイト単位。

AVG

float

No

すべて

Mem. Free / 1024

Repl Cluster Failed

（REPL_CLUSTER_FAILED）

サーバ起動後に失敗した複製の数。

COPY

ulong

No

すべて

Replica. Cluster. Failed

Repl Docs Added

（REPL_DOCS_ADDED）

複製によってサーバ上のデータベースに追加された文書数。

AVG

float

Yes

すべて

Replica. Docs. Added

Repl Docs Deleted

（REPL_DOCS_DELETED）

複製によってサーバ上のデータベースから削除された文書数。

AVG

float

Yes

すべて

Replica. Docs. Deleted

Repl Docs Updated

（REPL_DOCS_UPDATED）

複製によって更新されたサーバ上のデータベースの文書数。

AVG

float

Yes

すべて

Replica. Docs. Updated

Repl Failed

（REPL_FAILED）

何らかのエラーが返された複製の数。

COPY

ulong

No

すべて

Replica. Failed

Repl Success

（REPL_SUCCESS）

成功した複製の数。

AVG

float

Yes

すべて

Replica. Successful

Reqs Tot

（REQS_TOT）

要求の合計。

AVG

float

Yes

すべて

Domino. Requests. Total

Session Dropped

（SESSION_DROPPED）

処理中に異常終了したセッションの数。

COPY

ulong

No

すべて

Server. Sessions. Dropped

Tasks

（TASKS）

サーバで実行中のタスクの数。

AVG

float

No

すべて

Server. Tasks

TCPIP Kbytes Rcvd

（TCPIP_KBYTESRCVD）

TCPIPポートでのインターバル時間内の受信キロバイト数。

AVG

float

Yes

すべて

NET. TCPIP. BytesReceived / 1024

TCPIP Kbytes Sent

（TCPIP_KBYTESSENT）

TCPIPポートでのインターバル時間内の送信キロバイト数。

AVG

float

Yes

すべて

NET. TCPIP. BytesSent / 1024

TCPIP Session Estab In

（TCPIP_SESSION_ESTAB _IN）

TCPIPポートでのインターバル時間内のセッション確立数（受信側）。

AVG

float

Yes

すべて

NET. TCPIP. Sessions. Established. Incoming

TCPIP Session Estab Out

（TCPIP_SESSION_ESTAB_OUT）

TCPIPポートでのインターバル時間内のセッション確立数（送信側）。

AVG

float

Yes

すべて

NET.TCPIP. Sessions. Established. Outgoing

Trans Tot

（TRANS_TOT）

サーバが開始してからのトランザクションプロセス数。

AVG

float

Yes

すべて

Server. Trans. Total

Users

（USERS）

サーバでセッションを開いているユーザーの数。

AVG

float

No

すべて

Server. Users

User Defined Stat Overview（PI_PIST）

機能

User Defined Stat Overview（PI_PIST）レコードには，統計情報定義ファイル（StatDefine.ini）で指定した，ドミノサーバの任意の統計情報が格納されます。このレコードは複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

PI_PIST_SIGN

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定値：681バイト

可変部：48バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Sign

（sign）

統計情報定義ファイルに指定した識別子が格納される。

COPY

string(32)

No

すべて

なし

Value

（value）

統計情報定義ファイルに指定した識別子に該当する統計値情報が格納される。

AVG

float

No

すべて

任意の統計値情報

Web Retriever Detail（PD_PDWR）

機能

Web Retriever Detail（PD_PDWR）レコードには，Webナビゲータに対するアクセス状況，使用状況，データの送受信量などの情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：981バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Access FTP

（ACCESS_FTP）

FTPアクセス数。

COPY

ulong

No

すべて

Web.Retriever.Access.FTP

Access Gopher

（ACCESS_GOPHER）

Gopherナビゲータのアクセス数。

COPY

ulong

No

すべて

Web.Retriever.Access.Gopher

Access HTTP

（ACCESS_HTTP）

HTTPナビゲータのアクセス数。

COPY

ulong

No

すべて

Web.Retriever.Access.HTTP

Bytes Rcvd

（BYTES_RCVD）

ナビゲータの受信バイト数。

COPY

ulong

No

すべて

Web.Retriever.Bytes.Received

Bytes Sent

（BYTES_SENT）

ナビゲータの送信バイト数。

COPY

ulong

No

すべて

Web.Retriever.Bytes.Sent

ImageCache Hits

（IMAGECACHE_HITS）

ナビゲータイメージキャッシュのアクセスに成功した数。

COPY

ulong

No

すべて

Web.Retriever.ImageCache.Hits

ImageCache Misses

（IMAGECACHE_MISSES）

ナビゲータイメージキャッシュのアクセスに失敗した数。

COPY

ulong

No

すべて

Web.Retriever.ImageCache.Misses

LogLevel

（LOGLEVEL）

Webナビゲータのログレベル。

COPY

string(32)　

No

すべて

Web.Retriever.LogLevel

Process Num Active

（PROCESS_NUM_ACTIVE）

アクティブなナビゲータプロセス数。

COPY

ulong

No

すべて

Web.Retriever.Process.Num.Active

Process Num Busy

（PROCESS_NUM_BUSY）

ビジー状態のナビゲータプロセス数。

COPY

ulong

No

すべて

Web.Retriever.Process.Num.Busy

Process Num Idle

（PROCESS_NUM_IDLE）

アイドル状態のナビゲータプロセス数。

COPY

ulong

No

すべて

Web.Retriever.Process.Num.Idle

Process Num Max

（PROCESS_NUM_MAX）

ナビゲータプロセスの最大数。

COPY

ulong

No

すべて

Web.Retriever.Process.Num.Maximum

Process State

（PROCESS_STATE）

ナビゲータプロセスの状態。

COPY

string(64)

No

すべて

Web.Retriever.Process.State

Time Current

（TIME_CURRENT）

現在の時間。

COPY

string(32)

No

すべて

Web.Retriever.Time.Current

Time Duration

（TIME_DURATION）

ナビゲータを開始してからの経過時間。

COPY

string(32)

No

すべて

Web.Retriever.Time.Duration

Time Start

（TIME_START）

サーバ開始時間。

COPY

string(32)

No

すべて

Web.Retriever.Time.Start

URLs Failed

（URLS_FAILED）

失敗したURL検索の数。

COPY

ulong

No

すべて

Web.Retriever.URLs.Failed

URLs Reqed

（URLS_REQED）

URLの要求を取り出した数。

COPY

ulong

No

すべて

Web.Retriever.URLs.Requested

URLs Succeeded

（URLS_SUCCEEDED）

URLを正常にアクセスした数。

COPY

ulong

No

すべて

Web.Retriever.URLs.Succeeded

Version

（VERSION）

Webブラウザのバージョン。

COPY

string(32)

No

すべて

Web.Retriever.Version

VPOOL Max Buf

（VPOOL_MAX_BUF）

バッファVPOOLの最大サイズの到達した数。

COPY

ulong

No

すべて

Web.Retriever.VPOOL.Max.Buf

VPOOL Max Element

（VPOOL_MAX_ELEMENT）

エレメントVPOOLの最大サイズの到達した数。

COPY

ulong

No

すべて

Web.Retriever.VPOOL.Max.Element

VPOOL Max Marker

（VPOOL_MAX_MARKER）

マーカーVPOOLの最大サイズの到達した数。

COPY

ulong

No

すべて

Web.Retriever.VPOOL.Max.Marker

VPOOL Max Text

（VPOOL_MAX_TEXT）

テキストVPOOLの最大サイズの到達した数。

COPY

ulong

No

すべて

Web.Retriever.VPOOL.Max.Text

VPOOL Max URL

（VPOOL_MAX_URL）

URL VPOOLの最大サイズの到達した数。

COPY

ulong

No

すべて

Web.Retriever.VPOOL.Max.URL

Web Retriever Overview（PI_PIWR）

機能

Web Retriever Overview（PI_PIWR）レコードには，Webナビゲータに対する単位時間ごとのアクセス状況，使用状況，データの送受信量などの情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

60

○

Collection Offset

0

○

Log

N

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：813バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

要約

形式

デルタ

サポートVR

データソース

Access FTP

（ACCESS_FTP）

FTPアクセス数。

AVG

float

Yes

すべて

Web. Retriever. Access. FTP

Access Gopher

（ACCESS_GOPHER）

Gopherナビゲータのアクセス数。

AVG

float

Yes

すべて

Web. Retriever. Access. Gopher

Access HTTP

（ACCESS_HTTP）

HTTPナビゲータのアクセス数。

AVG

float

Yes

すべて

Web. Retriever. Access. HTTP

ImageCache Hits Percent

（IMAGECACHE_HITS_PCT）

ナビゲータイメージキャッシュのアクセス成功率。

COPY

float

No

すべて

(Web. Retriever. ImageCache. Hits / (Web. Retriever. ImageCache. Hits + Web. Retriever. ImageCache. Misses)) * 100

KBytes Rcvd

（KBYTES_RCVD）

ナビゲータの受信バイト数。キロバイト単位。

AVG

float

Yes

すべて

Web. Retriever. Bytes. Received / 1024

KBytes Sent

（KBYTES_SENT）

ナビゲータの送信バイト数。キロバイト単位。

AVG

float

Yes

すべて

Web. Retriever. Bytes. Sent / 1024

Process Num Active

（PROCESS_NUM_ACTIVE）

アクティブなナビゲータプロセス数。

COPY

ulong

No

すべて

Web. Retriever. Process. Num. Active

Process Num Busy

（PROCESS_NUM_BUSY）

ビジー状態のナビゲータプロセス数。

COPY

ulong

No

すべて

Web. Retriever. Process. Num. Busy

Process Num Idle

（PROCESS_NUM_IDLE）

アイドル状態のナビゲータプロセス数。

COPY

ulong

No

すべて

Web. Retriever. Process. Num. Idle

URLs Failed

（URLS_FAILED）

失敗したURL検索の数。

COPY

ulong

No

すべて

Web. Retriever. URLs. Failed

URLs Reqed

（URLS_REQED）

URLの要求を取り出した数。

AVG

float

Yes

すべて

Web. Retriever. URLs. Requested

URLs Succeeded

（URLS_SUCCEEDED）

URLを正常にアクセスした数。

AVG

float

Yes

すべて

Web. Retriever. URLs. Succeeded

9　アラームアクション用コマンド

PFM - Agent for Dominoでは，アラーム発生時にドミノサーバに対するアクションを実行できるように，アラームアクション用ドミノ操作コマンド（アラームアクション用コマンド）を提供しています。

この章では，アラームアクション用コマンドの機能および操作方法について説明します。

9.1　アラームアクション用コマンドの概要

PFM - Agent for Dominoが提供するアラームアクション用コマンドは，アラーム発生時にドミノサーバに対するアクションを実行するコマンドです。

アラームアクション用コマンドには，次の2つのコマンドがあります。

notesrestart（ドミノサーバ再起動コマンド）

ドミノサーバを停止または強制終了後，再起動します。

notesconsole（ドミノサーバコンソール入力コマンド）

ドミノサーバコンソールに対して任意のサーバコマンドを実行します。

各コマンドの機能概要を次に説明します。

9.1.1　notesrestartコマンドによるドミノサーバ再起動機能

Performance Managementアラーム定義のアクションコマンドに指定することで，監視対象のドミノサーバ障害発生時に，自動的にドミノサーバを再起動できます。

ドミノサーバ再起動機能の流れを次の図に示します。

図9‒1　ドミノサーバ再起動機能の流れ

9.1.2　notesconsoleコマンドによるドミノサーバコンソール入力コマンド機能

Performance Managementアラーム定義のアクションコマンドに指定することで，監視対象のドミノサーバ障害発生時に，任意のドミノサーバコマンドを実行できます。

ドミノサーバコンソール入力コマンド機能の流れを次の図に示します。

図9‒2　ドミノサーバコンソール入力コマンド機能の流れ

9.2　コマンドの形式

PFM - Agent for Dominoが提供するアラームアクション用コマンドの詳細説明を，アルファベット順に記載します。

9.2.1　notesconsole（ドミノサーバコンソール入力コマンド）

(1)　形式

notesconsole     ドミノサーバ名
                 コンソールコマンド
                 ［ドミノ定義ファイル名］

(2)　機能

notesconsoleコマンドは，ドミノサーバコンソールに対して，任意のサーバコマンドを入力するコマンドです。

入力の結果サーバが出力したメッセージを，標準出力に出力します。

(3)　格納先フォルダ

Windowsの場合

Performance Managementインストール先フォルダ¥agtl¥agent¥notesconsole

UNIXの場合

/opt/jp1pc/agtl/agent/notesconsole

(4)　引数

ドミノサーバ名

コンソールコマンド入力先のドミノサーバ名を指定します。

（例）domino01またはdomino01/Organization

コンソールコマンド

ドミノサーバに入力するコンソールコマンドを指定します。空白を含む場合，ダブルクォーテーションで囲む必要があります。

（例）"load updall -R names.nsf"

ドミノ定義ファイル名

先頭に「=」記号を付けた，完全なパスを含むドミノ定義ファイルの名前を指定します。この項目は，省略できます。

（例）

Windowsの場合：=C:¥Lotus¥Domino¥notes.ini

UNIXの場合：=/users/notesuser1/data/notes.ini

(5)　戻り値

0

コンソールコマンドが正常終了した。

1※1

コンソールコマンドの入力に失敗した。

2※2

コマンド実行環境エラーが発生した。

注※1

1が返された場合，次の原因が考えられます。

ドミノサーバが起動していない。

ドミノサーバにリモートコマンドを入力する権限がない。

引数で指定したドミノサーバ名に誤りがある。

注※2

2が返された場合，次の原因が考えられます。

notes.iniへのパスに誤りがある。

入力コマンドが短い（4文字未満である）。

9.2.2　notesrestart（ドミノサーバ再起動コマンド）

(1)　形式

notesrestart     ドミノサーバ起動ユーザー名
                 notes.ini格納ディレクトリ
                 停止タイムアウト時間(秒)
                 起動タイムアウト時間(秒)

(2)　機能

notesrestartコマンドは，ドミノサーバを停止し，再起動するコマンドです。

ドミノサーバを停止する場合，指定した停止タイムアウト時間内に停止できなかったときは，ドミノサーバを強制終了します。ドミノサーバを起動する場合，指定した起動タイムアウト時間内に起動できなかったときは，エラーを出力します。

(3)　格納先フォルダ

Windowsの場合

Performance Managementインストール先フォルダ¥agtl¥agent¥notesrestart.exe

UNIXの場合

/opt/jp1pc/agtl/agent/notesrestart

(4)　引数

ドミノサーバ起動ユーザー名

ドミノサーバを起動するユーザー名を指定します。

Windowsの場合，この項目は空文字列""を指定してください。

（例）notesuser1

notes.ini格納ディレクトリ

ドミノ定義ファイルnotes.iniが格納されているディレクトリを指定します。

（例）

Windowsの場合：C:¥Lotus¥Domino

UNIXの場合：/users/notesuser1/notesdata

停止タイムアウト時間(秒)

停止処理の実行タイムアウト時間を秒単位で指定します。

（例）300

起動タイムアウト時間(秒)

起動処理の実行タイムアウト時間を秒単位で指定します。

（例）600

(5)　戻り値

0

ドミノサーバの再起動に成功した。

1

ドミノサーバの再起動に失敗した。

2

コマンド実行環境エラーが発生した。

9.3　アラームアクション用コマンドの使用方法および使用例

PFM - Agent for Dominoが提供するアラームアクション用コマンドの使用方法および使用例を，アルファベット順に記載します。

9.3.1　notesconsole（ドミノサーバコンソール入力コマンド）の使用方法および使用例

(1)　環境設定

対応OSに応じて，次の環境設定を行ってください。

(a)　Windowsの場合

ドミノプログラムフォルダのパスをシステム環境変数（path）に設定してください。

(b)　AIXの場合

rootユーザーで，ドミノライブラリのディレクトリを環境変数（LIBPATH）に設定する。

Bシェルを使用する場合の設定例を次に示します。

LIBPATH=/opt/lotus/notes/latest/ibmpow
export LIBPATH

実行ユーザーに/opt/lotus/notes/latest/ibmpow/res/Cへのパスを設定する。

Bシェルを使用する場合の設定例を次に示します。

PATH=${PATH}:/opt/lotus/notes/latest/ibmpow/res/C
export PATH

rootユーザーで，ドミノプログラムディレクトリを環境変数（Notes_ExecDirectory）に設定する。

Bシェルを使用する場合の設定例を次に示します。

Notes_ExecDirectory=/opt/lotus/notes/latest/ibmpow
export Notes_ExecDirectory

(c)　Solarisの場合

rootユーザーで，ドミノライブラリのディレクトリを環境変数（LD_LIBRARY_PATH）に設定する。

Bシェルを使用する場合の設定例を次に示します。

LD_LIBRARY_PATH=/opt/lotus/notes/latest/sunspa
export LD_LIBRARY_PATH

実行ユーザーに/opt/lotus/notes/latest/sunspa/res/Cへのパスを設定する。

Bシェルを使用する場合の設定例を次に示します。

PATH=${PATH}:/opt/lotus/notes/latest/sunspa/res/C
export PATH

rootユーザーで，ドミノプログラムディレクトリを環境変数（Notes_ExecDirectory）に設定する。

Bシェルを使用する場合の設定例を次に示します。

Notes_ExecDirectory=/opt/lotus/notes/latest/sunspa
export Notes_ExecDirectory

(2)　使用方法

ドミノサーバコンソール入力コマンドは，PFM - Agent for Dominoとともに，次のディレクトリにインストールされます。

Windowsの場合

Performance Managementインストール先フォルダ¥agtl¥agent¥notesconsole

UNIXの場合

/opt/jp1pc/agtl/agent/notesconsole

Performance Managementのアラーム定義で使用する場合，実行するアクション種別にコマンドを設定し，実行するコマンド名として，notesconsoleコマンドを設定してください。

アラーム定義については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，アラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。

(3)　使用例

ドミノサーバコンソール入力コマンドの使用例を次に示します。

(a)　前提条件

前提条件は，次のとおりです。

使用OS：Windows

ドミノサーバ名：yokohama/SOFT

ドミノ定義ファイル名：C:¥Lotus¥Domino¥notes.ini

(b)　アラーム発生のシナリオ

ドミノサーバのHTTPタスクの応答がなかった（Response Time =-1）場合，異常アラームを通知してドミノサーバコンソールに指定したサーバコマンドを入力し，HTTPを起動します。

この使用例の場合，HTTPタスクが停止していたため，HTTPタスクの応答がなかったと想定して，HTTPタスクの再起動を試みています。実際の使用環境によっては，複数の要因が混在してレスポンスが返らない場合もあるため，この使用例だけではHTTPのレスポンスが回復しないときもあります。

(c)　アラームの定義例

アラームの定義例は，次のとおりです。

タブ名

項目

設定値

基本情報

発生頻度

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

1回しきい値超過/1インターバル中

アラーム条件式

レコード

Health Check Overview（PI_PIHC）

フィールド

Response Time

Check Name

異常条件

Response Time = "-1"

AND Check Name = "HTTP"※1

警告条件

Response Time = "-1"

AND Check Name = "HTTP"※1※2

アクション

実行するアクション

異常時

コマンド

警告時

コマンド

アクション定義

コマンドの定義

コマンド名

notesconsole※3

コマンド実行アクションハンドラ

Local

メッセージテキスト

yokohama/SOFT△"load http"△=C:¥Lotus¥Domino¥notes.ini

（△は半角スペースを示す）

注※1

大文字・小文字を区別します。

注※2

異常/警告の条件に同じ条件式を指定すると，異常アラームが発生します。

注※3

ドミノサーバコンソール入力コマンドを実行パスが設定されている場所に置いている場合，コマンド名だけを指定してください。実行パスにない場合は，絶対パスで指定してください。

9.3.2　notesrestart（ドミノサーバ再起動コマンド）の使用方法および使用例

(1)　環境設定

UNIX（AIX，Solaris）の場合，次の環境設定を行ってください。

rootユーザーで，ドミノディレクトリを環境変数（NOTESDIR）に設定する。

Bシェルを使用する場合の設定例を次に示します。

NOTESDIR=/opt/lotus
export NOTESDIR

rootユーザーで，ドミノプログラムディレクトリを環境変数（Notes_ExecDirectory）に設定する。

Bシェルを使用する場合の設定例を次に示します。

・AIXの場合

　Notes_ExecDirectory=/opt/lotus/notes/latest/ibmpow
　export Notes_ExecDirectory

・Solarisの場合

　Notes_ExecDirectory=/opt/lotus/notes/latest/sunspa
　export Notes_ExecDirectory

(2)　使用方法

ドミノサーバ再起動コマンドは，PFM - Agent for Dominoとともに，次のディレクトリにインストールされます。

Windowsの場合

Performance Managementインストール先フォルダ¥agtl¥agent¥notesrestart.exe

UNIXの場合

/opt/jp1pc/agtl/agent/notesrestart

Performance Managementのアラーム定義で使用する場合，実行するアクション種別にコマンドを設定し，実行するコマンド名として，notesrestartコマンドを設定してください。

アラーム定義については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，アラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。

(3)　使用例

ドミノサーバ再起動コマンドの使用例を次に示します。

(a)　前提条件

前提条件は次のとおりです。

使用OS：Windows

notes.iniの格納場所：C:¥Lotus¥Domino

(b)　アラーム発生のシナリオ

ドミノサーバ全体の使用メモリーの合計が，3回連続で一定の値を超えた場合，異常アラームを通知してドミノサーバを再起動します。警告アラーム発生時にはEメールを送信します。

(c)　アラームの定義例

アラームの定義例は，次のとおりです。

タブ名

項目

設定値

基本情報

発生頻度

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

3回しきい値超過/3インターバル中

アラーム条件式

レコード

System Overview（PI_PI）

フィールド

Mem Alloc Kbytes

異常条件

Mem Alloc Kbytes＞300,000キロバイト※1

警告条件

Mem Alloc Kbytes＞240,000キロバイト※1

アクション

実行するアクション

異常時

コマンド

警告時

Eメール

アクション定義

コマンドの定義

コマンド名

notesrestart※2

コマンド実行アクションハンドラ

Local

メッセージテキスト

""△C:¥Lotus¥Domino△300△600

（△は半角スペースを示す）

注※1

異常/警告のしきい値は，使用環境によって異なります。

注※2

ドミノサーバ再起動コマンドを実行パスが設定されている場所に置いている場合，コマンド名だけを指定してください。実行パスにない場合は，絶対パスで指定してください。

9.4　アラームアクション用コマンドの運用上の注意

ここでは，PFM - Agent for Dominoが提供するアラームアクション用コマンドを運用する際の注意について説明します。

アラーム定義については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，アラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。

アラーム定義時に設定するコマンド実行アクションハンドラには，必ず「LOCAL」を指定するか，PFM - Agent for Dominoと同じホスト上のアクションハンドラを指定してください。

アラーム定義時に設定するコマンドは，環境変数PATHに設定されているディレクトリ下か，またはPerformance Managementインストール先フォルダ¥bin¥actionのディレクトリ下に格納してください。そのほかのディレクトリに格納する場合は，コマンド名を絶対パスで指定してください。

ドミノサーバコンソール入力コマンドを使用する場合，対象となるドミノサーバの管理者に，そのドミノサーバ名が登録されている必要があります。登録されていない場合には，管理クライアントを使用して監視対象とするドミノサーバ文書の管理者に，そのドミノサーバ名を追加してください。

コマンドの実行結果を確認する場合は，シェルスクリプトを作成してテンポラリファイルに実行結果を出力してください。その際，アラーム発生時に実行するアクションには，そのシェルスクリプトを指定してください。

シェルスクリプトの例を次に示します。

前提条件

使用OS：Windows

ドミノサーバ名：tokyo/SOFT

ドミノ定義ファイル名：C:¥Lotus¥Domino¥notes.ini

コマンド実行結果出力先：C:¥temp¥log.txt

notesconsoleコマンドのスクリプト例

notesconsoleコマンドのスクリプト例を次に示します。

［1］

スクリプトの開始メッセージをテンポラリファイルに出力します。

［2］

"show tasks"コマンドの出力結果をテンポラリファイルに出力します。

［3］

notesconsoleコマンドの実行結果（戻り値）をテンポラリファイルに出力します。

10　メッセージ

この章では，Performance Managementが出力するメッセージの記載先を示します。また，PFM - Agent for Dominoのメッセージ形式，出力先一覧，syslogとWindowsイベントログの一覧，およびメッセージ一覧について説明します。

10.1　メッセージの形式

PFM - Agent for Dominoが出力するメッセージの形式と，マニュアルでの記載形式を示します。

10.1.1　メッセージの出力形式

PFM - Agent for Dominoが出力するメッセージの形式を説明します。メッセージは，メッセージIDとそれに続くメッセージテキストで構成されます。形式を次に示します。

KAVFnnnnn-Yメッセージテキスト

メッセージIDは，次の内容を示しています。

K

システム識別子を示します。

AVF

PFM - Agentのメッセージであることを示します。

nnnnn

メッセージの通し番号を示します。PFM - Agent for Dominoのメッセージ番号は，「13xxx」です。

Y

メッセージの種類を示します。

E：エラー

処理は中断されます。

W：警告

メッセージ出力後，処理は続けられます。

I：情報

ユーザーに情報を知らせます。

Q：応答

ユーザーに応答を促します。

メッセージの種類とsyslogのpriorityレベルとの対応を次に示します。

-E

レベル：LOG_ERR

意味：エラーメッセージ。

-W

レベル：LOG_WARNING

意味：警告メッセージ。

-I

レベル：LOG_INFO

意味：付加情報メッセージ。

-Q

（該当なし）

メッセージの種類とWindowsイベントログの種類との対応を次に示します。

-E

レベル：エラー

意味：エラーメッセージ。

-W

レベル：警告

意味：警告メッセージ。

-I

レベル：情報

意味：付加情報メッセージ。

-Q

（該当なし）

10.1.2　メッセージの記載形式

このマニュアルでのメッセージの記載形式を示します。メッセージテキストで太字になっている部分は，メッセージが表示される状況によって表示内容が変わることを示しています。また，メッセージをメッセージID順に記載しています。記載形式の例を次に示します。

メッセージID

英語メッセージテキスト

日本語メッセージテキスト

メッセージの説明文

(S)

システムの処置を示します。

(O)

メッセージが表示されたときに，オペレーターがとる処置を示します。

参考

システム管理者がオペレーターから連絡を受けた場合は，「11.　トラブルへの対処方法」を参照してログ情報を採取し，初期調査をしてください。

トラブル要因の初期調査をする場合は，OSのログ情報（WindowsではWindowsイベントログ，UNIXではsyslog）や，PFM - Agent for Dominoが出力する各種ログ情報を参照してください。これらのログ情報のトラブル発生時間帯の内容を参照して，トラブルを回避したり，トラブルに対処したりしてください。また，トラブルが発生するまでの操作方法などを記録してください。同時に，できるだけ再現性の有無を確認するようにしてください。

10.2　メッセージの出力先一覧

ここでは，PFM - Agent for Dominoが出力する各メッセージの出力先を一覧で示します。

表中では，出力先を凡例のように表記しています。

（凡例）

○：出力する

−：出力しない

表10‒1　PFM - Agent for Dominoのメッセージの出力先一覧

メッセージID

出力先

syslog

Windowsイベントログ

共通メッセージログ

標準出力

標準エラー出力

JP1システムイベント※1

エージェントイベント※2

KAVF13001

○

○

○

−

−

−

−

KAVF13002

○

○

○

−

−

−

−

KAVF13003

○

○

○

−

−

−

−

KAVF13004

○

○

○

−

−

−

−

KAVF13100

○

○

○

−

−

−

−

KAVF13101

○

○

○

−

−

−

−

KAVF13102

○

○

○

−

−

○

○

KAVF13104

○

○

○

−

−

○

○

KAVF13107

○

○

○

−

−

−

−

KAVF13108

○

○

○

−

−

○

○

KAVF13201

○

○

○

−

−

○

○

KAVF13202

○

○

○

−

−

○

○

KAVF13203

○

○

○

−

−

○

○

KAVF13204

○

○

○

−

−

○

○

KAVF13205

○

○

○

−

−

○

○

KAVF13206

○

○

○

−

−

○

○

KAVF13207

○

○

○

−

−

○

○

注※1

JP1システムイベントは，エージェントの状態の変化をJP1/IMに通知するイベントです。JP1システムイベントの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，統合管理製品（JP1/IM）と連携した稼働監視について説明している章を参照してください。

JP1システムイベントを発行するための前提プログラムを次の表に示します。

表10‒2　JP1システムイベントを発行するための前提プログラム

ホスト種別

前提プログラム

バージョン

監視マネージャー

PFM - Manager

09-00以降

監視コンソールサーバ

PFM - Web Console

08-00以降

監視エージェント

PFM - Agent for Domino

08-00以降

（PFM - Agentが出力するイベントを発行するには，09-00以降が必要です）

PFM - ManagerまたはPFM - Base

09-00以降

JP1/Base

08-50以降

注※2

エージェントイベントは，エージェントの状態の変化をPFM - Managerに通知するイベントです。エージェントイベントの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，イベントの表示について説明している章を参照してください。

エージェントイベントを発行するための前提プログラムを次の表に示します。

表10‒3　エージェントイベントを発行するための前提プログラム

ホスト種別

前提プログラム

バージョン

監視マネージャー

PFM - Manager

09-00以降

監視コンソールサーバ

PFM - Web Console

08-00以降

監視エージェント

PFM - Agent for Domino

09-00以降

PFM - ManagerまたはPFM - Base

09-00以降

10.3　syslogとWindowsイベントログの一覧

ここでは，PFM - Agent for DominoがsyslogとWindowsイベントログに出力するメッセージ情報の一覧を示します。

syslogは，syslogファイルに出力されます。syslogファイルの格納場所については，syslogデーモンコンフィギュレーションファイル（デフォルトは /etc/syslogd.conf）を参照してください。

Windowsイベントログは，Windowsの［イベントビューア］ウィンドウで表示されます。PFM - Agent for Dominoが発行するイベントは，［イベントビューア］ウィンドウのアプリケーションログとして表示されます。

参考

［イベントビューア］ウィンドウは，Windowsの［スタート］メニューから表示される［管理ツール］−［イベントビューア］を選択することで表示できます。

PFM - Agent for DominoがsyslogとWindowsイベントログに出力するメッセージ情報の一覧を次の表に示します。

表10‒4　syslogとWindowsイベントログ出力メッセージ情報一覧

メッセージID

syslog

Windowsイベントログ

ファシリティ

レベル

イベントID

種類

KAVF13001

LOG_DAEMON

LOG_INFO

13001

情報

KAVF13002

LOG_DAEMON

LOG_INFO

13002

情報

KAVF13003

LOG_DAEMON

LOG_ERR

13003

エラー

KAVF13004

LOG_DAEMON

LOG_ERR

13004

エラー

KAVF13100

LOG_DAEMON

LOG_ERR

13100

エラー

KAVF13101

LOG_DAEMON

LOG_ERR

13101

エラー

KAVF13102

LOG_DAEMON

LOG_ERR

13102

エラー

KAVF13104

LOG_DAEMON

LOG_ERR

13104

エラー

KAVF13107

LOG_DAEMON

LOG_ERR

13107

エラー

KAVF13108

LOG_DAEMON

LOG_ERR

13108

エラー

KAVF13201

LOG_DAEMON

LOG_ERR

13201

警告

KAVF13202

LOG_DAEMON

LOG_ERR

13202

情報

KAVF13203

LOG_DAEMON

LOG_ERR

13203

エラー

KAVF13204

LOG_DAEMON

LOG_ERR

13204

情報

KAVF13205

LOG_DAEMON

LOG_ERR

13205

情報

KAVF13206

LOG_DAEMON

LOG_ERR

13206

情報

KAVF13207

LOG_DAEMON

LOG_ERR

13207

情報

10.4　メッセージ一覧

PFM - Agent for Dominoが出力するメッセージと対処方法について説明します。PFM - Agent for Dominoのメッセージ一覧を次に示します。

KAVF13001-I

Agent Collector has started. (host=ホスト名，service=ホスト名<Domino>)

Agent Collectorが起動しました（host=ホスト名，service=ホスト名<Domino>）

Agent Collectorを起動しました。

(S)

Agent Collectorの処理を開始します。

(O)

なし。

KAVF13002-I

Agent Collector has stopped. (host=ホスト名，service=ホスト名<Domino>)

Agent Collectorが停止しました（host=ホスト名，service=ホスト名<Domino>）

Agent Collectorを停止しました。

(S)

Agent Collectorの処理を終了します。

(O)

なし。

KAVF13003-E

Agent Collector has failed to start. (rc=保守コード)

Agent Collectorの起動に失敗しました（rc=保守コード）

Agent Collectorの起動処理に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF13004-E

A signal interrupted processing. (signal=シグナル番号)

シグナルによって処理が中断されました（signal=シグナル番号）

シグナル番号の要因によって処理が中断されました。

(S)

処理を中断します。

(O)

オペレーティングシステムのシグナル番号の要因を調査してください。

KAVF13100-E

An error occurred in an OS API(API名). (en=OS詳細コード)

OSのAPI（API名）でエラーが発生しました（en=OS詳細コード）

OSのAPIでエラーが発生しました。enに表示されるコードは，システムコールのerrno，またはWin32APIの詳細コードです。

(S)

処理を中断します。

(O)

OS詳細コードを確認してください。要因が判明しない場合，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF13101-E

An error occurred in a function(関数名). (rc=戻り値)

関数（関数名）でエラーが発生しました（rc=戻り値）

内部制御間の関数でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF13102-E

Memory are insufficient.

メモリが不足しています

メモリが不足しているため，メモリの確保に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

使用していないアプリケーションの停止，またはメモリの拡張を行ってください。

KAVF13104-E

An attempt to access a file or directory (ファイルまたはディレクトリ名) failed.

ファイルまたはディレクトリ（ファイルまたはディレクトリ名）へのアクセスに失敗しました

ファイルまたはディレクトリのアクセスに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

ファイルまたはディレクトリが存在するか確認してください。

KAVF13107-E

An attempt to start a Windows service failed. (rc=保守コード)

Windowsサービスの起動に失敗しました（rc=保守コード）

サービス起動に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(O)

保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF13108-E

The inaccurate entry was detected by the setting file. (file=ファイル名，entry=エントリ名)

設定ファイルに不正なエントリが検出されました（file=ファイル名，entry=エントリ名）

設定ファイルのエントリの設定内容が不正か，または設定がありません。

(S)

処理を中断します。

(O)

設定ファイルのエントリ名で示される内容を確認してください。

KAVF13201-W

Target domino is NOT detected.

監視対象のDominoを認識できませんでした

監視対象Dominoのプロセスを認識できませんでした。

(S)

縮小運転で処理を続行します。その後，収集時間ごとに監視対象Dominoの検出を試みます。

(O)

意図的にDominoを停止している場合，特に対応の必要はありません。

再起動中などビジー状態の場合は，数分待ち，回復メッセージのKAVF13202-Iが出力されるかを確認してください。

Dominoが起動していてもこのメッセージが出力される場合は，プロセス情報との不一致が起こっている可能性があります。Dominoを再起動してください。

KAVF13202-I

Target domino is detected.

監視対象のDominoを認識しました

監視対象のDominoを認識しました。

このメッセージはKAVF13201-Wのメッセージが出たあと，監視対象のDominoを認識した場合に出力されます。

(S)

処理を続行します。

(O)

なし。

KAVF13203-E

PFM Collector can NOT loaded.

監視タスク（pfmcl）の起動に失敗しました

Domino上で動作する監視タスク（pfmcl）の起動に失敗しました。

統計情報の取得が行えない状態になっています。

(S)

縮小運転で処理を続行します。その後，収集時間ごとに監視タスク（pfmcl）の起動を試みます。

(O)

再起動中などビジー状態の場合は，数分待ち，回復メッセージのKAVF13204-Iが出力されるか確認してください。

数分待っても解消されない場合，Dominoのログを確認してください。「load pfmcl xxxx」，「PFM Collector: Termination complete.」を繰り返している場合は，ディスク負荷などが高くなっている可能性があります。Dominoの状態を確認してください。それでも現状が改善されない場合は，Dominoを再起動してください。

KAVF13204-I

PFM Collector loaded successful.

監視タスク（pfmcl）の起動に成功しました

監視タスク（pfmcl）の起動に成功しました。

このメッセージはKAVF13203-Eのメッセージが出たあと，監視タスク（pfmcl）の起動に成功した場合に出力されます。

(S)

処理を続行します。

(O)

なし。

KAVF13205-I

Memory insufficient is recovered.

メモリ不足が解消しました

メモリ不足になっていた状態が解消しました。

このメッセージはKAVF13102-Eのメッセージが出たあと，メモリ不足が解消した場合に出力されます。

(S)

処理を続行します。

(O)

なし。

KAVF13206-I

File or directory(ファイルまたはディレクトリ名) access successfully.

ファイルまたはディレクトリ（ファイルまたはディレクトリ名）へのアクセスに成功しました

ファイルまたはディレクトリへのアクセスに成功しました。

このメッセージはKAVF13104-Eのメッセージが出たあと，設定変更によって正しくアクセスできた場合に出力されます。

(S)

処理を続行します。

(O)

なし。

KAVF13207-I

Entry was detected successfully by the setting file. (file=ファイル名，entry=エントリ名)

設定ファイルのエントリが正しく認識されました（file=ファイル名，entry=エントリ名）

設定ファイルのエントリが正しく認識されました。

このメッセージはKAVF13108-Eのメッセージが出たあと，設定変更によって正しく認識された場合に出力されます。

(S)

処理を続行します。

(O)

なし。

第4編　トラブルシューティング編

11　トラブルへの対処方法

この章では，Performance Managementの運用中にトラブルが発生した場合の対処方法などについて説明します。ここでは，主にPFM - Agentでトラブルが発生した場合の対処方法について記載しています。Performance Managementシステム全体のトラブルへの対処方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

11.1　対処の手順

Performance Managementでトラブルが起きた場合の対処の手順を次に示します。

現象の確認

次の内容を確認してください。

トラブルが発生したときの現象

メッセージの内容（メッセージが出力されている場合）

共通メッセージログなどのログ情報

各メッセージの要因と対処方法については，「10.　メッセージ」を参照してください。また，Performance Managementが出力するログ情報については，「11.3　トラブルシューティング時に採取するログ情報」を参照してください。

資料の採取

トラブルの要因を調べるために資料の採取が必要です。「11.4　トラブルシューティング時に採取が必要な資料」および「11.5　トラブルシューティング時に採取する資料の採取方法」を参照して，必要な資料を採取してください。

問題の調査

採取した資料を基に問題の要因を調査し，問題が発生している部分，または問題の範囲を切り分けてください。

11.2　トラブルシューティング

ここでは，Performance Management使用時のトラブルシューティングについて記述します。Performance Managementを使用しているときにトラブルが発生した場合，まず，この節で説明している現象が発生していないか確認してください。

Performance Managementに発生する主なトラブルの内容を次の表に示します。

表11‒1　トラブルの内容

分類

トラブルの内容

記述個所

セットアップやサービスの起動について

Performance Managementのプログラムのサービスが起動しない

11.2.1

サービスの起動要求をしてからサービスが起動するまで時間が掛かる

Performance Managementのプログラムのサービスを停止した直後に，別のプログラムがサービスを開始したとき，通信が正しく実行されない

「ディスク容量が不足しています」というメッセージが出力されたあとMaster StoreサービスまたはAgent Storeサービスが停止する

PFM - AgentのAgent Collectorサービスが起動しない

マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルシューティングの章を参照してください。

コマンドの実行について

jpctool service listコマンドを実行すると稼働していないサービス名が出力される

jpctool db dumpコマンドを実行すると，指定したStoreデータと異なるデータが出力される

レポートの定義について

履歴レポートに表示されない時間帯がある

アラームの定義について

アクション実行で定義したプログラムが正しく動作しない

アラームイベントが表示されない

アラームしきい値を超えているのに，エージェント階層の［アラームの状態の表示］画面に表示されているアラームアイコンの色が緑のまま変わらない

パフォーマンスデータの収集と管理について

データの保存期間を短く設定しても，PFM - AgentのStoreデータベースのサイズが小さくならない

共通メッセージログに「Storeデータベースに不正なデータが検出されました」というメッセージが出力される

PFM - Agentを起動してもパフォーマンスデータが収集されない

11.2.1　セットアップやサービスの起動に関するトラブルシューティング

セットアップやサービスの起動に関するトラブルの対処方法を次に示します。

(1)　Performance Managementのプログラムのサービスが起動しない

PFM - Agent for Dominoで考えられる要因およびその対処方法を次に示します。その他の考えられる要因および対処方法は，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

Lotus Notes/Dominoがインストールされていない

Lotus Notes/Dominoがインストールされていない場合，Agent Collectorサービスは起動できません。PFM - AgentホストにLotus Notes/Dominoをインストールしてください。

Lotus Notes/Dominoが起動されていない

Lotus Notes/Dominoが起動されていない場合，Agent Collectorサービスは起動できません。Lotus Notes/Dominoを起動したあと，Agent Collectorサービスを起動してください。

インスタンス環境のセットアップ時の設定に誤りがある

インスタンス環境のセットアップ時に設定した次の項目に誤りがあると，Agent Collectorサービスは起動できません。

notes.ini

jpcconf inst setupコマンドを実行して，各項目の正しい値を設定し直してください。jpcconf inst setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

11.2.2　その他のトラブルに関するトラブルシューティング

トラブルが発生したときの現象を確認してください。メッセージが出力されている場合は，メッセージの内容を確認してください。また，Performance Managementが出力するログ情報については，「11.3　トラブルシューティング時に採取するログ情報」を参照してください。

マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章，および「11.2.1　セットアップやサービスの起動に関するトラブルシューティング」に示した対処をしても，トラブルが解決できなかった場合，または，これら以外のトラブルが発生した場合，トラブルの要因を調査するための資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

採取が必要な資料および採取方法については，「11.4　トラブルシューティング時に採取が必要な資料」および「11.5　トラブルシューティング時に採取する資料の採取方法」を参照してください。

11.3　トラブルシューティング時に採取するログ情報

Performance Managementでトラブルが発生した場合，ログ情報を確認して対処方法を検討します。Performance Managementを運用しているときに出力されるログ情報には，次の4種類があります。

システムログ

共通メッセージログ

稼働状況ログ

トレースログ

ここでは，4種類のログ情報および各ログ情報に設定できるログオプションについて説明します。

11.3.1　トラブルシューティング時に採取するログ情報の種類

(1)　システムログ

システムログとは，システムの状態やトラブルを通知するログ情報のことです。このログ情報は次のログファイルに出力されます。

Windowsの場合

イベントログファイル

UNIXの場合

syslogファイル

出力形式については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，ログ情報について説明している章を参照してください。

クラスタ運用の場合の注意事項

Performance Managementのシステムログのほかに，クラスタソフトによるPerformance Managementの制御などを確認するためにクラスタソフトのログが必要です。

(2)　共通メッセージログ

共通メッセージログとは，システムの状態やトラブルを通知するログ情報のことです。システムログよりも詳しいログ情報が出力されます。共通メッセージログの出力先ファイル名やファイルサイズについては，「11.3.2　トラブルシューティング時に参照するログファイルおよびフォルダ一覧」を参照してください。また，出力形式については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，ログ情報について説明している章を参照してください。

クラスタ運用の場合の注意事項

論理ホスト運用のPerformance Managementの場合，共通メッセージログは共有ディスクに出力されます。共有ディスク上にあるログファイルは，フェールオーバーするときにシステムとともに引き継がれますので，メッセージは同じログファイルに記録されます。

(3)　稼働状況ログ

稼働状況ログとは，PFM - Web Consoleが出力するログ情報のことです。稼働状況ログの出力先ファイル名やファイルサイズについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。また，出力形式については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，ログ情報について説明している章を参照してください。

(4)　トレースログ

トレースログとは，トラブルが発生した場合に，トラブル発生の経緯を調査したり，各処理の処理時間を測定したりするために採取するログ情報のことです。

トレースログは，Performance Managementのプログラムの各サービスが持つログファイルに出力されます。

クラスタ運用の場合の注意事項

論理ホスト運用のPerformance Managementの場合，トレースログは共有ディスクに出力されます。共有ディスク上にあるログファイルは，フェールオーバーするときにシステムとともに引き継がれますので，メッセージは同じログファイルに記録されます。

11.3.2　トラブルシューティング時に参照するログファイルおよびフォルダ一覧

ここでは，Performance Managementから出力されるログ情報について説明します。

Performance Managementが出力するログ情報は次のとおりです。

共通メッセージログ

トレースログ

稼働状況ログの出力先ファイル名やファイルサイズについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

(1)　共通メッセージログ

ここでは，Performance Managementのログ情報のうち，共通メッセージログについて，ログの出力元であるサービス名または制御名，ログファイル名，およびディスク使用量を，OSごとに表に示します。

表11‒2　共通メッセージログのファイル名（Windowsの場合）

ログ情報の種類

出力元

ファイル名

ディスク使用量※1（キロバイト）

共通メッセージログ

Performance Management

インストール先フォルダ¥log¥jpclog{01|02}※2

2,048

(＊2)

インストール先フォルダ¥log¥jpclogw{01|02}※2

2,048

(＊2)

共通メッセージログ（論理ホスト運用の場合）

論理ホスト運用のPerformance Management

環境ディレクトリ※3

¥jp1pc¥log¥jpclog{01|02}※2

2,048

(＊2)

環境ディレクトリ※3

¥jp1pc¥log¥jpclogw{01|02}※2

2,048

(＊2)

注※1

（　）内の数字は，1つのサービスに対して作成されるログファイルの数を示します。例えば，「2,048(＊2)」の場合，ディスク使用量が2,048キロバイトのログファイルが最大で2つ作成されることを示します。この場合，ディスク使用量は合計で4,096キロバイトとなります。

注※2

共通メッセージログのログファイル名には，末尾に「01」または「02」が付加されます。

シーケンシャルファイル（jpclog）方式の場合

ログ情報は，まず，末尾が「01」のログファイルに出力されます。ログファイルのサイズが上限に達すると，ログファイル名の末尾が「01」から「02」に変更され，ファイル名の末尾が「01」のログファイルが新規作成されます。その後出力されるログ情報は，末尾が「01」のログファイルに出力されます。すでにファイル名の末尾が「02」のログファイルがある場合は，上書きされます。最新のログは常にファイル名の末尾が「01」のログファイルに出力されます。

ラップアラウンドファイル（jpclogw）方式の場合

ログ情報は，まず，末尾が「01」のログファイルに出力されます。ログファイルのサイズが上限に達すると，ファイル名の末尾が「02」のログファイルが新規作成されます。その後出力されるログ情報は，末尾が「02」のログファイルに出力されます。すでにファイル名の末尾が「02」のログファイルがある場合は，末尾が「02」のログファイルのデータをすべて削除し，先頭行からログが出力されます。そのあとログの出力ファイルが交互に入れ替わります。

ログファイルの出力方式については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

注※3

環境ディレクトリは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリです。　

表11‒3　共通メッセージログのファイル名（UNIXの場合）

ログ情報の種類

出力元

ファイル名

ディスク使用量※1（キロバイト）

共通メッセージログ

Performance Management

/opt/jp1pc/log/jpclog{01|02}※2

2,048

(＊2)

/opt/jp1pc/log/jpclogw{01|02}※2

2,048

(＊2)

共通メッセージログ（論理ホスト運用の場合）

論理ホスト運用のPerformance Management

環境ディレクトリ※3

/jp1pc/log/jpclog{01|02}※2

2,048

(＊2)

環境ディレクトリ※3

/jp1pc/log/jpclogw{01|02}※2

2,048

(＊2)

注※1

（　）内の数字は，1つのサービスに対して作成されるログファイルの数を示します。例えば，「2,048(＊2)」の場合，ディスク使用量が2,048キロバイトのログファイルが最大で2つ作成されることを示します。この場合，ディスク使用量は合計で4,096キロバイトとなります。

注※2

共通メッセージログのログファイル名には，末尾に「01」または「02」が付加されます。

シーケンシャルファイル（jpclog）方式の場合

ログ情報は，まず，末尾が「01」のログファイルに出力されます。ログファイルのサイズが上限に達すると，ログファイル名の末尾が「01」から「02」に変更され，ファイル名の末尾が「01」のログファイルが新規作成されます。その後出力されるログ情報は，末尾が「01」のログファイルに出力されます。すでにファイル名の末尾が「02」のログファイルがある場合は，上書きされます。最新のログは常にファイル名の末尾が「01」のログファイルに出力されます。

ラップアラウンドファイル（jpclogw）方式の場合

ログ情報は，まず，末尾が「01」のログファイルに出力されます。ログファイルのサイズが上限に達すると，ファイル名の末尾が「02」のログファイルが新規作成されます。その後出力されるログ情報は，末尾が「02」のログファイルに出力されます。すでにファイル名の末尾が「02」のログファイルがある場合は，末尾が「02」のログファイルのデータをすべて削除し，先頭行からログが出力されます。そのあとログの出力ファイルが交互に入れ替わります。

ログファイルの出力方式については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

注※3

環境ディレクトリは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリです。

(2)　トレースログ

ここでは，Performance Managementのログ情報のうち，PFM - Agentのトレースログの出力元であるサービス名または制御名および格納先ディレクトリ名を，OSごとに表に示します。

表11‒4　トレースログの格納先フォルダ名（Windowsの場合）

ログ情報の種類

出力元

フォルダ名

トレースログ

Action Handlerサービス

インストール先フォルダ※1¥bin¥action¥log¥

Performance Managementコマンド

インストール先フォルダ※1¥tools¥log¥

Agent Collectorサービス

インストール先フォルダ¥agtl¥agent¥インスタンス名¥log¥

Agent Storeサービス

インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名¥log¥

Status Serverサービス

インストール先フォルダ¥bin¥statsvr¥log¥

トレースログ（論理ホスト運用の場合）

Action Handlerサービス

環境ディレクトリ※¥jp1pc¥bin¥action¥log¥

Performance Managementコマンド

環境ディレクトリ※¥jp1pc¥tools¥log¥

Agent Collectorサービス

環境ディレクトリ※¥jp1pc¥agtl¥agent¥インスタンス名¥log¥

Agent Storeサービス

環境ディレクトリ※¥jp1pc¥agtl¥store¥インスタンス名¥log¥

注※

環境ディレクトリは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリです。

表11‒5　トレースログの格納先ディレクトリ名（UNIXの場合）

ログ情報の種類

出力元

ディレクトリ名

トレースログ

Action Handlerサービス

/opt/jp1pc/bin/action/log/

Performance Managementコマンド

/opt/jp1pc/tools/log/

Agent Collectorサービス

/opt/jp1pc/agtl/agent/インスタンス名/log/

Agent Storeサービス

/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名/log/

Status Serverサービス

/opt/jp1pc/bin/statsvr/log/

トレースログ（論理ホスト運用の場合）

Action Handlerサービス

環境ディレクトリ※/jp1pc/bin/action/log/

Performance Managementコマンド

環境ディレクトリ※/jp1pc/tools/log/

Agent Collectorサービス

環境ディレクトリ※/jp1pc/agtl/agent/インスタンス名/log/

Agent Storeサービス

環境ディレクトリ※/jp1pc/agtl/store/インスタンス名/log/

注※

環境ディレクトリは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリです。

11.4　トラブルシューティング時に採取が必要な資料

「11.2　トラブルシューティング」に示した対処をしてもトラブルを解決できなかった場合，トラブルの要因を調べるための資料を採取し，システム管理者に連絡する必要があります。この節では，トラブル発生時に採取が必要な資料について説明します。

Performance Managementでは，採取が必要な資料を一括採取するためのコマンドを用意しています。PFM - Agentの資料を採取するには，jpcrasコマンドを使用します。jpcrasコマンドを使用して採取できる資料については，表中に記号で示しています。

注意

jpcrasコマンドで採取できる資料は，コマンド実行時に指定するオプションによって異なります。コマンドに指定するオプションと採取できる資料については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

論理ホスト運用の場合の注意事項

論理ホスト運用する場合のPerformance Managementのログは，共有ディスクに格納されます。なお，共有ディスクがオンラインになっている場合（Windows），またはマウントされている場合（UNIX）は，jpcrasコマンドで共有ディスク上のログも一括して採取することができます。

また，フェールオーバー時の問題を調査するには，フェールオーバーの前後の資料が必要です。このため，実行系と待機系の両方の資料が必要になります。

なお，論理ホスト運用のPerformance Managementの調査には，クラスタソフトの資料が必要です。論理ホスト運用のPerformance Managementは，クラスタソフトから起動や停止を制御されているので，クラスタソフトの動きとPerformance Managementの動きを対比して調査するためです。

11.4.1　Windowsの場合

(1)　トラブルシューティング時に採取するOSのログ情報

OSのログ情報で，採取が必要な情報を次の表に示します。

表11‒6　採取が必要なログ情報（Windowsの場合）

情報の種類

概要

デフォルトのファイル名

jpcrasコマンドでの採取

システムログ

Windowsイベントログ

−

○

プロセス情報

プロセスの一覧

−

○

システムファイル

hostsファイル

システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥hosts

○

servicesファイル

システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥services

○

OS情報

システム情報

−

○

ネットワークステータス

−

○

ホスト名

−

○

Windowsファイアウォールの情報

−

○

ダンプ情報

問題のレポートと解決策のログファイル

ダンプ情報の取得方法によって異なります。詳細は，OS付属のドキュメントを参照してください。

○

（凡例）

○：採取できる

−：該当しない

注※

別のフォルダにログファイルが出力されるように設定している場合は，該当するフォルダから資料を採取してください。

(2)　トラブルシューティング時に採取するPerformance Managementの情報

Performance Managementに関する次の情報の採取が必要です。また，ネットワーク接続でのトラブルの場合，接続先マシン上のファイルの採取も必要です。

Performance Managementの情報を次の表に示します。

表11‒7　採取が必要なPerformance Managementの情報（Windowsの場合）

情報の種類

概要

デフォルトのファイル名

jpcrasコマンドでの採取

共通メッセージログ

Performance Managementから出力されるメッセージログ（シーケンシャルファイル方式）

インストール先フォルダ¥log¥jpclog{01|02}※1

○

Performance Managementから出力されるメッセージログ

（ラップアラウンドファイル方式）

インストール先フォルダ¥log¥jpclogw{01|02}※1

○

構成情報

各構成情報ファイル

−

○

jpctool service listコマンドの出力結果

−

○

バージョン情報

製品バージョン

−

○

履歴情報

−

○

データベース情報

Agent Storeサービス

Storeバージョン1.0の場合

インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名¥*.DB

インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名¥*.IDX

Storeバージョン2.0の場合

インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名¥STPD

インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名¥STPIフォルダ

¥agtl¥store¥インスタンス名¥STPLフォルダ下の次に示すファイル

*.DB

*.IDX

○

トレースログ

Performance Managementのプログラムの各サービスのトレース情報

−※2

○

インストールログ※3

インストール時のメッセージログ

システムフォルダ¥TEMP¥HCDINSTフォルダ下の次に示すファイル。

HCDMAIN.LOGおよびHCDMAINn.LOG※4

HCDINST.LOGおよびHCDINSTn.LOG※4

製品形名.LOG

×

（凡例）

○：採取できる

×：採取できない

−：該当しない

注※1

ログファイルの出力方式については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

注※2

トレースログの格納先フォルダについては，「11.3.2　トラブルシューティング時に参照するログファイルおよびフォルダ一覧」を参照してください。

注※3

インストールに失敗した場合に採取してください。

注※4

nは数字を示します。

(3)　トラブルシューティング時に採取するオペレーション内容

トラブル発生時のオペレーション内容について，次に示す情報が必要です。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，PFM - ManagerとPFM - Agentの構成など）

再現性の有無

PFM - Web Consoleからログインしている場合は，ログイン時のPerformance Managementユーザー名

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

(4)　トラブルシューティング時に採取する画面上のエラー情報

次に示すハードコピーを採取してください。

アプリケーションエラーが発生した場合は，操作画面のハードコピー

エラーメッセージダイアログボックスのハードコピー（詳細ボタンがある場合はその内容を含む）

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，［コマンドプロンプト］ウィンドウまたは［管理者コンソール］ウィンドウのハードコピー

(5)　トラブルシューティング時に採取するユーザーダンプ

Performance Managementのプロセスがアプリケーションエラーで停止した場合は，ユーザーダンプを採取してください。

(6)　トラブルシューティング時に採取する問題レポート

Performance Managementのプロセスがアプリケーションエラーで停止した場合は，問題レポートを採取してください。

(7)　トラブルシューティング時に採取するその他の情報

その他の必要な情報を次に示します。

Windowsの［イベントビューア］ウィンドウの，［システム］および［アプリケーション］の内容

［アクセサリ］−［システムツール］−［システム情報］の内容

11.4.2　UNIXの場合

(1)　トラブルシューティング時に採取するOSのログ情報

OSのログ情報で，採取が必要な情報を次の表に示します。

表11‒8　採取が必要なログ情報（UNIXの場合）

情報の種類

概要

デフォルトのファイル名

jpcrasコマンドでの採取

システムログ

syslog

Solarisの場合

/var/adm/messages*

AIXの場合

/var/adm/syslog*

○※1

プロセス情報

プロセスの一覧

−

○

システムファイル

hostsファイル

/etc/hosts

○

/etc/inet/ipnodes※2

○※3

servicesファイル

/etc/services

○

OS情報

パッチ情報

−

○

カーネル情報

−

○

バージョン情報

−

○

ネットワークステータス

−

○

環境変数

−

○

ホスト名

−

○

ダンプ情報

coreファイル

−

○

（凡例）

○：採取できる

−：該当しない

注※1

デフォルトのパスおよびファイル名以外に出力されるように設定されているシステムでは，収集できません。手動で収集してください。

注※2

/etc/inet/ipnodesファイルはSolarisだけに存在するファイルです。/etc/hostsファイルと一緒に収集してください。

注※3

PFM - Manager 08-50以降またはPFM - Base 08-50以降のjpcrasコマンドだけで収集できます。

(2)　トラブルシューティング時に採取するPerformance Managementの情報

Performance Managementに関する情報で，採取が必要な情報を次の表に示します。また，ネットワーク接続でのトラブルの場合，接続先マシン上のファイルの採取も必要です。

表11‒9　採取が必要なPerformance Managementの情報（UNIXの場合）

情報の種類

概要

デフォルトのファイル名

jpcrasコマンドでの採取

共通メッセージログ

Performance Managementから出力されるメッセージログ（シーケンシャルファイル方式）

/opt/jp1pc/log/jpclog{01|02}※1

○

Performance Managementから出力されるメッセージログ

（ラップアラウンドファイル方式）

/opt/jp1pc/log/jpclogw{01|02}※1

○

構成情報

各構成情報ファイル

−

○

jpctool service listコマンドの出力結果

−

○

バージョン情報

製品バージョン

−

○

履歴情報

−

○

データベース情報

Agent Storeサービス

Storeバージョン1.0の場合

/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名/*.DB

/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名/*.IDX

Storeバージョン2.0の場合

/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名/STPD

/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名/STPI

/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名/STPLディレクトリ下の次に示すファイル。

*.DB

*.IDX

○

トレースログ

Performance Managementのプログラムの各サービスのトレース情報

−※2

○

インストールログ※3

Hitachi PP Installerの標準ログ

/etc/.hitachi/.hitachi.log

/etc/.hitachi/.hitachi.log{01|02|03|04|05}

/etc/.hitachi/.install.log

/etc/.hitachi/.install.log{01|02|03|04|05}

×

（凡例）

○：採取できる

×：採取できない

−：該当しない

注※1

ログファイルの出力方式については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

注※2

トレースログの格納先ディレクトリについては，「11.3.2　トラブルシューティング時に参照するログファイルおよびフォルダ一覧」を参照してください。

注※3

インストールに失敗した場合に採取してください。

(3)　トラブルシューティング時に採取するオペレーション内容

トラブル発生時のオペレーション内容について，次に示す情報が必要です。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，PFM - ManagerとPFM - Agentの構成など）

再現性の有無

PFM - Web Consoleからログインしている場合は，ログイン時のPerformance Managementユーザー名

(4)　トラブルシューティング時に採取するエラー情報

次に示すエラー情報を採取してください。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コンソールに出力されたメッセージ

(5)　トラブルシューティング時に採取するその他の情報

その他の必要な情報を次に示します。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

11.5　トラブルシューティング時に採取する資料の採取方法

トラブルが発生したときに資料を採取する方法を次に示します。

11.5.1　Windowsの場合

(1)　トラブルシューティング時のダンプ情報の採取方法

ダンプ情報の採取手順を次に示します。

タスクマネージャーを開く。

プロセスのタブを選択する。

ダンプを取得するプロセス名を右クリックし，［ダンプファイルの作成］を選択する。

次のフォルダに，ダンプファイルが格納される。

システムドライブ¥Users¥ユーザー名¥AppData¥Local¥Temp

手順3のフォルダからダンプファイルを採取する。

手順3と異なるフォルダにダンプファイルが出力されるように環境変数の設定を変更している場合は，変更先のフォルダからダンプファイルを採取してください。

(2)　資料採取コマンドの実行によるトラブルシューティング資料の採取方法

トラブルの要因を調べるための資料の採取には，jpcrasコマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお，ここで説明する操作は，OSユーザーとしてAdministrator権限を持つユーザーが実行してください。

資料採取するサービスがインストールされているホストにログオンする。

コマンドプロンプトで次に示すコマンドを実行して，コマンドインタープリタの「コマンド拡張機能」を有効にする。

cmd /E:ON

採取する資料および資料の格納先フォルダを指定して，jpcrasコマンドを実行する。

jpcrasコマンドで，採取できるすべての情報をc:¥tmp¥jpc¥agtフォルダに格納する場合の，コマンドの指定例を次に示します。

jpcras c:¥tmp¥jpc¥agt all all

jpcrasコマンドを実行すると，PFMサービスの一覧取得および起動状態の確認のため，内部的に「jpctool service list -id * -host *」コマンドが実行されます。コマンド実行ホストとほかのPerformance Managementシステムのホストとの間にファイアウォールが設定されていたり，システム構成が大規模だったりすると，「jpctool service list -id * -host *」コマンドの実行に時間が掛かる場合があります。そのような場合は，環境変数JPC_COLCTRLNOHOSTに1を設定することで「jpctool service list -id * -host *」コマンドの処理を抑止し，コマンドの実行時間を短縮できます。

jpcrasコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

注意

OSのユーザーアカウント制御機能（UAC）を有効にしている場合は，コマンド実行時にユーザーアカウント制御のダイアログが表示されることがあります。ダイアログが表示された場合は，［続行］ボタンをクリックして資料採取を続行してください。［キャンセル］ボタンをクリックした場合は，資料採取が中止されます。

(3)　資料採取コマンドの実行によるトラブルシューティング資料の採取方法（論理ホスト運用の場合）

論理ホスト運用のPerformance Managementの資料は共有ディスクにあり，資料は実行系と待機系の両方で採取する必要があります。

トラブルの要因を調べるための資料の採取には，jpcrasコマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお，ここで説明する操作は，OSユーザーとしてAdministrator権限を持つユーザーが実行してください。

論理ホスト運用の場合の資料採取コマンドの実行について，手順を説明します。

共有ディスクをオンラインにする。

論理ホストの資料は共有ディスクに格納されています。実行系ノードでは，共有ディスクがオンラインになっていることを確認して資料を採取してください。

実行系と待機系の両方で，採取する資料および資料の格納先フォルダを指定して，jpcrasコマンドを実行する。

jpcrasコマンドで，採取できるすべての情報をc:¥tmp¥jpc¥agtフォルダに格納する場合の，コマンドの指定例を次に示します。

jpcras c:¥tmp¥jpc¥agt all all

jpcrasコマンドをlhostの引数を指定しないで実行すると，そのノードの物理ホストと論理ホストのPerformance Managementの資料が一とおり採取されます。論理ホスト環境のPerformance Managementがある場合は，共有ディスク上のログファイルが取得されます。

なお，共有ディスクがオフラインになっているノードでjpcrasコマンドを実行すると，共有ディスク上のファイルを取得できませんが，エラーは発生しないで正常終了します。

注意

実行系ノードと待機系ノードの両方で，資料採取コマンドを実行して資料採取をしてください。フェールオーバーの前後の調査をするには，実行系と待機系の両方の資料が必要です。

jpcrasコマンドを実行すると，PFMサービスの一覧取得および起動状態の確認のため，内部的に「jpctool service list -id * -host *」コマンドが実行されます。コマンド実行ホストとほかのPerformance Managementシステムのホストとの間にファイアウォールが設定されていたり，システム構成が大規模だったりすると，「jpctool service list -id * -host *」コマンドの実行に時間が掛かる場合があります。そのような場合は，環境変数JPC_COLCTRLNOHOSTに1を設定することで「jpctool service list -id * -host *」コマンドの処理を抑止し，コマンドの実行時間を短縮できます。

jpcrasコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

クラスタソフトの資料を採取する。

この資料は，クラスタソフトとPerformance Managementのどちらでトラブルが発生しているのかを調査するために必要になります。クラスタソフトからPerformance Managementへの起動停止などの制御要求と結果を調査できる資料を採取してください。

注意

OSのユーザーアカウント制御機能（UAC）を有効にしている場合は，コマンド実行時にユーザーアカウント制御のダイアログが表示されることがあります。ダイアログが表示された場合は，［続行］ボタンをクリックして資料採取を続行してください。［キャンセル］ボタンをクリックした場合は，資料採取が中止されます。

(4)　トラブルシューティング時のWindowsイベントログ資料の採取方法

Windowsの［イベントビューア］ウィンドウの，［システム］および［アプリケーション］の内容を採取してください。

(5)　トラブルシューティング時に確認するオペレーション内容の採取方法

トラブル発生時のオペレーション内容を確認し，記録しておいてください。確認が必要な情報を次に示します。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，PFM - ManagerとPFM - Agentの構成など）

再現性の有無

PFM - Web Consoleからログインしている場合は，ログイン時のPerformance Managementユーザー名

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

(6)　トラブルシューティング時の画面上のエラー情報の採取方法

次に示すハードコピーを採取してください。

アプリケーションエラーが発生した場合は，操作画面のハードコピー

エラーメッセージダイアログボックスのハードコピー

詳細情報がある場合はその内容をコピーしてください。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，［コマンドプロンプト］ウィンドウまたは［管理者コンソール］ウィンドウのハードコピー

［コマンドプロンプト］ウィンドウまたは［管理者コンソール］ウィンドウのハードコピーを採取する際は，［"コマンドプロンプト"のプロパティ］ウィンドウについて次のように設定しておいてください。

［オプション］タブの［編集オプション］

［簡易編集モード］がチェックされた状態にする。

［レイアウト］タブ

［画面バッファのサイズ］の［高さ］に「500」を設定する。

(7)　トラブルシューティング時に採取するその他の資料の採取方法

［アクセサリ］−［システムツール］−［システム情報］によって，資料を採取できます。

11.5.2　UNIXの場合

(1)　資料採取コマンドの実行によるトラブルシューティング資料の採取方法

トラブルの要因を調べるための資料の採取には，jpcrasコマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお，ここで説明する操作は，OSユーザーとしてrootユーザー権限を持つユーザーが実行してください。

資料採取するサービスがインストールされているホストにログインする。

採取する資料および資料の格納先ディレクトリを指定して，jpcrasコマンドを実行する。

jpcrasコマンドで，採取できるすべての情報を/tmp/jpc/agtディレクトリに格納する場合の，コマンドの指定例を次に示します。

jpcras /tmp/jpc/agt all all

資料採取コマンドで収集された資料は，tarコマンドおよびcompressコマンドで圧縮された形式で，指定されたディレクトリに格納されます。ファイル名を次に示します。

jpcrasYYMMDD.tar.Z

YYMMDDには年月日が付加されます。

jpcrasコマンドを実行すると，PFMサービスの一覧取得および起動状態の確認のため，内部的に「jpctool service list -id * -host *」コマンドが実行されます。コマンド実行ホストとほかのPerformance Managementシステムのホストとの間にファイアウォールが設定されていたり，システム構成が大規模だったりすると，「jpctool service list -id * -host *」コマンドの実行に時間が掛かる場合があります。そのような場合は，環境変数JPC_COLCTRLNOHOSTに1を設定することで「jpctool service list -id * -host *」コマンドの処理を抑止し，コマンドの実行時間を短縮できます。

jpcrasコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

(2)　資料採取コマンドの実行によるトラブルシューティング資料の採取方法（論理ホスト運用の場合）

論理ホスト運用のPerformance Managementの資料は共有ディスクにあり，資料は実行系と待機系の両方で採取する必要があります。

トラブルの要因を調べるための資料の採取には，jpcrasコマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお，ここで説明する操作は，OSユーザーとしてrootユーザー権限を持つユーザーが実行してください。

論理ホスト運用の場合の，資料採取コマンドの実行について，手順を説明します。

共有ディスクをマウントする。

論理ホストの資料は共有ディスクに格納されています。実行系ノードでは，共有ディスクがマウントされていることを確認して資料を採取してください。

実行系と待機系の両方で，採取する資料および資料の格納先ディレクトリを指定して，jpcrasコマンドを実行する。

jpcrasコマンドで，採取できるすべての情報を/tmp/jpc/agtディレクトリに格納する場合の，コマンドの指定例を次に示します。

jpcras /tmp/jpc/agt all all

資料採取コマンドで収集された資料は，tarコマンドおよびcompressコマンドで圧縮された形式で，指定されたディレクトリに格納されます。ファイル名を次に示します。

jpcrasYYMMDD.tar.Z

YYMMDDには年月日が付加されます。

jpcrasコマンドをlhostの引数を指定しないで実行すると，そのノードの物理ホストと論理ホストのPerformance Managementの資料が一とおり採取されます。論理ホスト環境のPerformance Managementがある場合は，共有ディスク上のログファイルが取得されます。

なお，共有ディスクがマウントされていないノードでjpcrasコマンドを実行すると，共有ディスク上のファイルを取得できませんが，エラーは発生しないで正常終了します。

注意

実行系ノードと待機系ノードの両方で，資料採取コマンドを実行して資料採取をしてください。フェールオーバーの前後の調査をするには，実行系と待機系の両方の資料が必要です。

jpcrasコマンドを実行すると，PFMサービスの一覧取得および起動状態の確認のため，内部的に「jpctool service list -id * -host *」コマンドが実行されます。コマンド実行ホストとほかのPerformance Managementシステムのホストとの間にファイアウォールが設定されていたり，システム構成が大規模だったりすると，「jpctool service list -id * -host *」コマンドの実行に時間が掛かる場合があります。そのような場合は，環境変数JPC_COLCTRLNOHOSTに1を設定することで「jpctool service list -id * -host *」コマンドの処理を抑止し，コマンドの実行時間を短縮できます。

jpcrasコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

クラスタソフトの資料を採取する。

この資料は，クラスタソフトとPerformance Managementのどちらでトラブルが発生しているのかを調査するために必要になります。クラスタソフトからPerformance Managementへの起動停止などの制御要求と結果を調査できる資料を採取してください。

(3)　トラブルシューティング時に確認するオペレーション内容の採取方法

トラブル発生時のオペレーション内容を確認し，記録しておいてください。確認が必要な情報を次に示します。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，PFM - ManagerとPFM - Agentの構成など）

再現性の有無

PFM - Web Consoleからログインしている場合は，ログイン時のPerformance Managementユーザー名

(4)　トラブルシューティング時のエラー情報の採取方法

次に示すエラー情報を採取してください。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コンソールに出力されたメッセージ

(5)　トラブルシューティング時に採取するその他の資料の採取方法

（1）〜（4）で説明した情報以外で必要な情報を採取してください。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

11.6　Performance Managementの障害検知

Performance Managementでは，ヘルスチェック機能を利用することでPerformance Management自身の障害を検知できます。ヘルスチェック機能では，監視エージェントや監視エージェントが稼働するホストの稼働状態を監視し，監視結果を監視エージェントの稼働状態の変化としてPFM - Web Console上に表示します。

また，PFMサービス自動再起動機能を利用することで，PFMサービスが何らかの原因で異常停止した場合に自動的にPFMサービスを再起動したり，定期的にPFMサービスを再起動したりできます。

ヘルスチェック機能によって監視エージェントの稼働状態を監視したり，PFMサービス自動再起動機能によってPFMサービスを自動再起動したりするには，Performance Managementのサービスの詳細な状態を確認するステータス管理機能を使用します。このため，対象となる監視エージェントがステータス管理機能に対応したバージョンであり，ステータス管理機能が有効になっている必要があります。ホストの稼働状態を監視する場合は前提となる条件はありません。

また，Performance Managementのログファイルをシステム統合監視製品であるJP1/Baseで監視することによっても，Performance Management自身の障害を検知できます。これによって，システム管理者は，トラブルが発生したときに障害を検知し，要因を特定して復旧の対処をします。

Performance Management自身の障害検知の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

11.7　Performance Managementシステムの障害回復

Performance Managementのサーバで障害が発生したときは，バックアップファイルを基にして，障害が発生する前の正常な状態に回復する必要があります。

障害が発生する前の状態に回復する手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

付録

付録A　システム見積もり

PFM - Agent for Dominoを使ったシステムを構築する前に，使用するマシンの性能が，PFM - Agent for Dominoを運用するのに十分であるか，見積もっておくことをお勧めします。

付録A.1　メモリー所要量

メモリー所要量は，PFM - Agent for Dominoの設定状況や使用状況によって変化します。メモリー所要量の見積もり式については，リリースノートを参照してください。

付録A.2　ディスク占有量

ディスク占有量は，パフォーマンスデータを収集するレコード数によって変化します。ディスク占有量の見積もりには，システム全体のディスク占有量，Storeデータベース（Storeバージョン1.0）のディスク占有量，またはStoreデータベース（Storeバージョン2.0）の見積もりが必要になります。これらの見積もり式については，リリースノートを参照してください。

付録A.3　クラスタ運用時のディスク占有量

クラスタ運用時のディスク占有量の見積もりは，クラスタシステムで運用しない場合のディスク占有量の見積もりと同じです。ディスク占有量については，リリースノートを参照してください。

付録B　カーネルパラメーター

PFM - Agent for Dominoでは，カーネルパラメーターの調整は不要です。

なお，UNIX環境でPFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleを使用する場合の，カーネルパラメーターの調整については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，付録に記載されているカーネルパラメーター一覧を参照してください。

付録C　識別子一覧

PFM - Agent for Dominoを操作したり，PFM - Agent for DominoのStoreデータベースからパフォーマンスデータを抽出したりする際，PFM - Agent for Dominoであることを示す識別子が必要な場合があります。PFM - Agent for Dominoの識別子を次の表に示します。

表C‒1　PFM Agent for Dominoの識別子一覧

用途

名称

識別子

説明

コマンドなど

プロダクトID

L

プロダクトIDとは，サービスIDの一部。サービスIDは，コマンドを使用してPerformance Managementのシステム構成を確認する場合や，パフォーマンスデータをバックアップする場合などに必要である。サービスIDについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録に記載されている命名規則を参照のこと。

サービスキー

agtlまたはDomino

コマンドを使用してPFM - Agent for Dominoを起動する場合や，終了する場合などに必要である。サービスキーについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録に記載されている命名規則を参照のこと。

ヘルプ

ヘルプID

pcal

PFM - Agent for Dominoのヘルプであることを表す。

付録D　プロセス一覧

ここでは，PFM - Agent for Dominoのプロセス一覧を記載します。

PFM - Manager ，PFM - Web Console，およびPFM - Baseのプロセスについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の付録を参照してください。

PFM - Agent for Dominoのプロセス一覧を次の表に示します。なお，プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。nの場合は，PFM - Agent for Dominoのインスタンスごとにプロセスが1つ起動することを表します。

注意

論理ホストのPFM - Agentでも，動作するプロセスおよびプロセス数は同じです。

表D‒1　PFM Agent for Dominoのプロセス一覧（Windows版）

プロセス名

（プロセス数）

機能

jpcagtl.exe(n)

Domino Agent Collectorサービスプロセス。ドミノのパフォーマンスデータを収集する。このプロセスは，PFM - Agent for Dominoのインスタンスごとに1つ起動する。

jpcsto.exe(n)

Agent Storeサービスプロセス。Agent Collectorが収集したデータを記録する。このプロセスは，PFM - Agent for Dominoのインスタンスごとに1つ起動する。

npfmcl.exe(n)※

Agent Collector用サーバタスクプロセス。

PFM - Agent for Domino上でサーバタスクとして動作し，データをAgent Collectorに送信する。このプロセスは，PFM - Agent for Dominoのインスタンスごとに1つ起動する。

注※

プロセスの起動と停止は監視対象のPFM - Agent for Dominoと同期します。

表D‒2　PFM Agent for Dominoのプロセス一覧（UNIX版）

プロセス名

（プロセス数）

機能

jpcagtl(n)

Domino Agent Collectorサービスプロセス。ドミノのパフォーマンスデータを収集する。このプロセスは，PFM - Agent for Dominoのインスタンスごとに1つ起動する。

jpcsto(n)

Agent Storeサービスプロセス。Agent Collectorが収集したデータを記録する。このプロセスは，PFM - Agent for Dominoのインスタンスごとに1つ起動する。

pfmcl(n)※

Agent Collector用サーバタスクプロセス。

PFM - Agent for Domino上でサーバタスクとして動作し，データをAgent Collectorに送信する。このプロセスは，PFM - Agent for Dominoのインスタンスごとに1つ起動する。

注※

プロセスの起動と停止は監視対象のPFM - Agent for Dominoと同期します。

付録E　ポート番号一覧

ここでは，Performance Managementのポート番号とファイアウォールの通過方向を記載します。

PFM - Manager，PFM - Web Console，およびPFM - Baseのポート番号およびファイアウォールの通過方向については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の付録を参照してください。

注意

Performance Managementは，1対1のアドレス変換をする静的NAT(Basic NAT)に対応しています。

動的NATや，ポート変換機能を含むNAPT（IP Masquerade，NAT+）には対応していません。

付録E.1　PFM - Agent for Dominoのポート番号

PFM - Agent for Domino使用するポート番号を次の表に示します。

表E‒1　PFM Agent for Dominoで使用するポート番号

ポート番号

サービス名

パラメーター

用途

−※1

Agent Storeサービス

jp1pcstol[nnn]※2

パフォーマンスデータを記録したり，履歴レポートを取得したりするときに使用する。

−※1

Agent Collectorサービス

jp1pcagtl[nnn]※2

アラームをバインドしたり，リアルタイムレポートを取得したりするときに使用する。

注※1

サービスが再起動されるたびに，システムで使用されていないポート番号が自動的に割り当てられます。

注※2

複数インスタンスを作成している場合，2番目以降に作成したインスタンスに通番（nnn）が付加されます。最初に作成したインスタンスには，通番は付加されません。

ポート番号は，ユーザー環境に合わせて任意の番号に変更することもできます。

ポート番号の変更方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。なお，使用するプロトコルはTCP/IPです。

付録E.2　ファイアウォールの通過方向

(1)　ファイアウォールの通過方向の設定

ファイアウォールを挟んでPFM - ManagerとPFM - Agent for Dominoを配置する場合は，PFM - ManagerとPFM - Agentのすべてのサービスにポート番号を固定値で設定してください。また，各ポート番号を次の表に示す方向で設定し，すべてのサービスについてファイアウォールを通過させるようにしてください。

表E‒2　ファイアウォールの通過方向（PFM ManagerとPFM - Agent間）

サービス名

パラメーター

通過方向

Agent Storeサービス

jp1pcstol[nnn]※

Agent←Manager

Agent Collectorサービス

jp1pcagtl[nnn]※

Agent←Manager

（凡例）

Manager：PFM - Managerホスト

Agent：PFM - Agentホスト

←：右項から左項への通信（コネクション）を開始する方向

注※

複数インスタンスを作成している場合，2番目以降に作成したインスタンスに通番（nnn）が付加されます。最初に作成したインスタンスには，通番は付加されません。

通信（コネクション）を開始するときは，接続を受ける側（矢印が向いている側）が，PFM - Agent for Dominoで使用するポート番号を受信ポートとして使用します。PFM - Agent for Dominoで使用するポート番号については，「表E-1」を参照してください。

接続する側は，OSによって割り当てられる空きポート番号を送信ポートとして使用します。この場合に使用するポート番号の範囲は，OSによって異なります。

Managerで一時的に使用される送信ポートがAgentの受信ポートを通過できるようにファイアウォールを設定してください。

注意

PFM - Agentのホストでjpctool db dumpコマンドまたはjpctool service listコマンドを実行したい場合，次のどちらかの方法でコマンドを実行してください。

jpctool db dumpコマンドまたはjpctool service listコマンドのproxyオプションで，PFM - Managerを経由して通信するように指定してください。jpctool db dumpコマンドまたはjpctool service listコマンドのproxyオプションについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

各PFM - Agentホスト間で次の表に示す方向でポート番号を設定し，ファイアウォールを通過させるようにしてください。

表E‒3　ファイアウォールの通過方向（各PFM - Agentホスト間）

サービス名

パラメーター

通過方向

Agent Storeサービス

jp1pcstol[nnn]※

Agent←→Agent

Agent Collectorサービス

jp1pcagtl[nnn]※

Agent←→Agent

（凡例）

Agent：PFM - Agentホスト

←→：左項から右項，および右項から左項への通信（コネクション）を開始する方向

注※

複数インスタンスを作成している場合，2番目以降に作成したインスタンスに通番（nnn）が付加されます。最初に作成したインスタンスには，通番は付加されません。

(2)　ファイアウォールの通過方向の設定（論理ホスト運用の場合）

ファイアウォールを挟んでPFM - ManagerとPFM - Agent for Dominoを配置する場合は，PFM - ManagerとPFM - Agentのすべてのサービスにポート番号を固定値で設定してください。また，各ポート番号を次の表に示す方向で設定し，すべてのサービスについてファイアウォールを通過させるようにしてください。

表E‒4　ファイアウォールの通過方向（PFM - ManagerとPFM - Agent間（論理ホスト運用の場合））

サービス名

パラメーター

通過方向

Agent Storeサービス（論理ホスト）

jp1pcstol[nnn]※

Agent（論理ホスト）←Manager

Agent Collectorサービス（論理ホスト）

jp1pcagtl[nnn]※

Agent（論理ホスト）←Manager

（凡例）

Manager：PFM - Managerホスト

Agent（論理ホスト）：PFM - Agentホスト

←：右項から左項への通信（コネクション）を開始する方向

注※

複数インスタンスを作成している場合，2番目以降に作成したインスタンスに通番（nnn）が付加されます。最初に作成したインスタンスには，通番は付加されません。

通信（コネクション）を開始する時は，接続を受ける側（矢印が向いている側）が，表E-1のポート番号を受信ポートとして使用します。接続する側は，OSによって割り当てられる空きポート番号を送信ポートとして使用します。この場合に使用するポート番号の範囲は，OSによって異なります。

Managerで一時的に使用される送信ポートがAgentの論理ホストの受信ポートを通過できるようにファイアウォールを設定してください。

付録F　PFM - Agent for Dominoのプロパティ

ここでは，PFM - Web Consoleで表示されるPFM - Agent for DominoのAgent Storeサービスのプロパティ一覧，およびAgent Collectorサービスのプロパティ一覧を記載します。

付録F.1　Agent Storeサービスのプロパティ一覧

PFM - Agent for DominoのAgent Storeサービスのプロパティ一覧を次の表に示します。

表F‒1　AgentStoreサービスのプロパティ一覧

フォルダ名

プロパティ名

説明

−

First Registration Date

サービスがPFM - Managerに認識された最初の日時が表示される。

Last Registration Date

サービスがPFM - Managerに認識された最新の日時が表示される。

General

−

ホスト名やディレクトリなどの情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Directory

サービスの動作するカレントディレクトリ名が表示される。

Host Name

サービスが動作する物理ホスト名が表示される。

Process ID

サービスのプロセスIDが表示される。

Physical Address

IPv6通信機能が無効の場合，サービスが動作するホストのIPアドレスおよびポート番号が表示される。

Physical Address(IPv4)

IPv6通信機能が有効の場合，サービスが動作するホストのIPアドレス（IPv4）が表示される。

Physical Address(IPv6)

IPv6通信機能が有効の場合，サービスが動作するホストのIPアドレス（IPv6）が表示される。

Port Number

IPv6通信機能が有効の場合，サービスが動作するポート番号が表示される。

User Name

サービスプロセスを実行したユーザー名が表示される。

Time Zone

サービスで使用されるタイムゾーンが表示される。

System

−

サービスが起動されているOSの，OS情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

CPU Type

CPUの種類が表示される。

Hardware ID

ハードウェアIDが表示される。

OS Type

OSの種類が表示される。

OS Name

OS名が表示される。

OS Version

OSのバージョンが表示される。

Network Services

−

Performance Management通信共通ライブラリーについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Build Date

Agent Storeサービスの作成日が表示される。

INI File

jpcns.iniファイルの格納ディレクトリ名が表示される。

Network Services

Service

−

サービスについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Description

ホスト名やサービス種別などサービスの追加情報が表示される。

Local Service Name

サービスIDが表示される。

Remote Service Name

接続先PFM - ManagerホストのMaster ManagerサービスのサービスIDが表示される。

EP Service Name

接続先PFM - ManagerホストのCorrelatorサービスのサービスIDが表示される。

Retention

−

Storeバージョンが1.0の場合にデータの保存期間を設定する。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。

Product Interval - Minute Drawer

分ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Minute

Hour

Day

2Days

3Days

4Days

5Days

6Days

Week

Month

Year

Product Interval - Hour Drawer

時間ごとのPIレコードタイプの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Hour

Day

2Days

3Days

4Days

5Days

6Days

Week

Month

Year

Product Interval - Day Drawer

日ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Day

2Days

3Days

4Days

5Days

6Days

Week

Month

Year

Product Interval - Week Drawer

週ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Week

Month

Year

Product Interval - Month Drawer

月ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Month

Year

Product Interval - Year Drawer

年ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間。Yearで固定。

Product Detail - PDレコードタイプのレコードID

各PDレコードタイプのレコードの保存レコード数を設定する。0〜2,147,483,647の整数が指定できる。

注意

範囲外の数値，またはアルファベットなどの文字を指定した場合，エラーメッセージが表示される。

RetentionEx

−

Storeバージョンが2.0の場合にデータの保存期間を設定する。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。

RetentionEx

Product Interval - PIレコードタイプのレコードID

−

PIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。

Period - Minute Drawer (Day)

PIレコードタイプのレコードIDごとに，分単位のパフォーマンスデータの保存期間を設定する。

保存期間（日数）を0〜366の整数で指定できる。

Period - Hour Drawer (Day)

PIレコードタイプのレコードIDごとに，時間単位のパフォーマンスデータの保存期間を設定する。

保存期間（日数）を0〜366の整数で指定できる。

Period - Day Drawer (Week)

PIレコードタイプのレコードIDごとに，日単位のパフォーマンスデータの保存期間を設定する。

保存期間（週の数）を0〜522の整数で指定できる。

Period - Week Drawer (Week)

PIレコードタイプのレコードIDごとに，週単位のパフォーマンスデータの保存期間を設定する。

保存期間（週の数）を0〜522の整数で指定できる。

Period - Month Drawer (Month)

PIレコードタイプのレコードIDごとに，月単位のパフォーマンスデータの保存期間を設定する。

保存期間（月の数）を0〜120の整数で指定できる。

Period - Year Drawer (Year)

PIレコードタイプのレコードIDごとに，年単位のパフォーマンスデータの保存期間が表示される。

Product Log - PLレコードタイプのレコードID

Period (Day)

PLレコードタイプのレコードIDごとに，パフォーマンスデータの保存期間を設定する。

保存期間（日数）を0〜366の整数で指定できる。

Disk Usage

−

各データベースで使用されているディスク容量が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティには，プロパティを表示した時点でのディスク使用量が表示される。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Product Interval

PIレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。

Product Detail

PDレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。

Product Alarm

PAレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量である。PFM - Agent for Dominoでは使用しない。

Product Log

PLレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量である。PFM - Agent for Dominoでは使用しない。

Total Disk Usage

データベース全体で使用されるディスク容量が表示される。

Configuration

−

Agent Storeサービスのプロパティが表示される。

Store Version

Storeデータベースのバージョンが表示される。

Storeバージョン1.0の場合

「1.0」

Storeバージョン2.0の場合

「2.0」

Multiple Manager Configuration

Primary Manager

監視二重化の場合，プライマリーに設定しているマネージャーのホスト名が表示される。このプロパティは変更できない。

Secondary Manager

監視二重化の場合，セカンダリーに設定しているマネージャーのホスト名が表示される。このプロパティは変更できない。

（凡例）

−：該当しない

付録F.2　Agent Collectorサービスのプロパティ一覧

PFM - Agent for DominoのAgent Collectorサービスのプロパティ一覧を次の表に示します。

表F‒2　AgentCollectorサービスのプロパティ一覧

フォルダ名

プロパティ名

説明

−

First Registration Date

サービスがPFM - Managerに認識された最初の日時が表示される。

Last Registration Date

サービスがPFM - Managerに認識された最新の日時が表示される。

Data Model Version

データモデルのバージョンが表示される。

General

−

ホスト名やディレクトリなどの情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Directory

サービスの動作するカレントディレクトリ名が表示される。

Host Name

サービスが動作する物理ホスト名が表示される。

Process ID

サービスのプロセスIDが表示される。

Physical Address

IPv6通信機能が無効の場合，サービスが動作するホストのIPアドレスおよびポート番号が表示される。

Physical Address(IPv4)

IPv6通信機能が有効の場合，サービスが動作するホストのIPアドレス（IPv4）が表示される。

Physical Address(IPv6)

IPv6通信機能が有効の場合，サービスが動作するホストのIPアドレス（IPv6）が表示される。

Port Number

IPv6通信機能が有効の場合，サービスが動作するポート番号が表示される。

User Name

サービスプロセスを実行したユーザー名が表示される。

Time Zone

サービスで使用されるタイムゾーンが表示される。

System

−

サービスが起動されているOSの，OS情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

CPU Type

CPUの種類が表示される。

Hardware ID

ハードウェアIDが表示される。

OS Type

OSの種類が表示される。

OS Name

OS名が表示される。

OS Version

OSのバージョンが表示される。

Network Services

−

Performance Management通信共通ライブラリーについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Build Date

Agent Collectorサービスの作成日が表示される。

INI File

jpcns.iniファイルの格納ディレクトリ名が表示される。

Network Services

Service

−

サービスについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Description

ホスト名やサービス種別などサービスの追加情報が表示される。

Local Service Name

サービスIDが表示される。

Remote Service Name

Agent Collectorサービスが接続するAgent StoreサービスのサービスIDが表示される。

EP Service Name

接続先PFM - ManagerホストにあるCorrelatorサービスのサービスIDが表示される。

AH Service Name

同一ホストにあるAction HandlerサービスのサービスIDが表示される。

JP1 Event Configurations

−

JP1イベントの発行条件を設定する。

各サービス

Agent Collectorサービス，Agent Storeサービス，Action Handlerサービス，およびStatus Serverサービスのリスト項目から「Yes」または「No」を選択し，サービスごとにJP1システムイベントを発行するかどうかを指定する。

JP1 Event Send Host

JP1/Baseの接続先イベントサーバ名を指定する。ただし，Action Handlerサービスと同一マシンの論理ホストまたは物理ホストで動作しているイベントサーバだけ指定できる。指定できる値は0〜255バイトの半角英数字，「.」および「-」である。範囲外の値を指定した場合は，省略したと仮定される。値を省略した場合は，Action Handlerサービスが動作するホストをイベント発行元ホストとして使用される。「localhost」を指定した場合は，物理ホストを指定したものと仮定される。

Monitoring Console Host

JP1/IM - Managerのモニター起動でPFM - Web Consoleのブラウザーを起動する場合，起動するPFM - Web Consoleホストを指定する。指定できる値は0〜255バイトの半角英数字，「.」および「-」である。範囲外の値を指定した場合は，省略したと仮定される。値を省略した場合は，接続先のPFM - Managerホストが仮定される。

Monitoring Console Port

起動するPFM - Web Consoleのポート番号（httpリクエストポート番号）を指定する。指定できる値は1〜65535である。範囲外の値を指定した場合は，省略したと仮定される。値を省略した場合は，20358が設定される。

JP1 Event Configurations

Alarm

JP1 Event Mode

アラームの状態が変化した場合に，次のどちらのイベントを発行するか設定する。

JP1 User Event：JP1ユーザーイベントを発行する

JP1 System Event：JP1システムイベントを発行する

Detail Records

−

PDレコードタイプのレコードのプロパティが格納されている。収集されているレコードのレコードIDは，太字で表示される。

Detail Records

レコードID※1

−

レコードのプロパティが格納されている。

Description

レコードの説明が表示される。このプロパティは変更できない。

Log

リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，レコードをStoreデータベースに記録するかどうかを指定する。

この値が「Yes」でかつ，Collection Intervalが0より大きい値であれば，データベースに記録される。指定がない場合は「No」となる。

Log(ITSLM)

JP1/SLM - Managerと連携する場合に，JP1/SLM - ManagerからレコードをPFM - Agent for DominoのStoreデータベースに記録するかどうかについての設定が「Yes」または「No」で表示される。連携しない場合は「No」固定で表示される。このプロパティは変更できない。

Monitoring(ITSLM)

JP1/SLM - Managerと連携する場合に，レコードをJP1/SLM - Managerに送信するかどうかについて，JP1/SLM - Managerでの設定が「Yes」または「No」で表示される。連携しない場合は「No」固定で表示される。このプロパティは変更できない。

Collection Interval

データの収集間隔を指定する。指定できる値は0〜2,147,483,647秒で，1秒単位で指定できる。なお，0と指定した場合は0秒となり，データは収集されない。

Collection Offset

データの収集を開始するオフセット値を指定する。指定できる値は，Collection Intervalで指定した値の範囲内で，0〜32,767秒の1秒単位で指定できる。

Over 10 Sec Collection Time

履歴データの収集をリアルタイムレポートの表示処理より優先する場合（履歴収集優先機能が有効な場合）にだけ表示される。

レコードの収集に10秒以上掛かることがあるかどうかが「Yes」または「No」で表示される。

Yes：10秒以上掛かることがある

No：10秒掛からない

このプロパティは変更できない。

Realtime Report Data Collection Mode

履歴データの収集をリアルタイムレポートの表示処理より優先する場合（履歴収集優先機能が有効な場合）にだけ表示される。

リアルタイムレポートの表示モードを指定する。

Reschedule：再スケジュールモードの場合

Temporary Log：一時保存モードの場合

なお，Over 10 Sec Collection Timeの値が「Yes」のレコードには，一時保存モード（Temporary Log）を指定する必要がある。

LOGIF

レコードをデータベースに記録するときの条件を指定する。条件に合ったレコードだけがデータベースに記録される。

PFM - Web Consoleの［サービス階層］タブで表示されるサービスのプロパティ画面の，下部フレームの［LOGIF］をクリックすると表示される［ログ収集条件設定］ウィンドウで作成した条件式（文字列）が表示される。

Interval Records

−

PIレコードタイプのレコードのプロパティが格納されている。収集されているレコードのレコードIDは，太字で表示される。

Interval Records

レコードID※1

−

レコードのプロパティが格納されている。

Description

レコードの説明が表示される。このプロパティは変更できない。

Log

リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，レコードをStoreデータベースに記録するかどうかを指定する。

この値が「Yes」でかつ，Collection Intervalが0より大きい値であれば，データベースに記録される。指定がない場合は「No」となる。

Log(ITSLM)

JP1/SLM - Managerと連携する場合に，JP1/SLM - ManagerからレコードをPFM - Agent for DominoのStoreデータベースに記録するかどうかについての設定が「Yes」または「No」で表示される。連携しない場合は「No」固定で表示される。このプロパティは変更できない。

Monitoring(ITSLM)

JP1/SLM - Managerと連携する場合に，レコードをJP1/SLM - Managerに送信するかどうかについて，JP1/SLM - Managerでの設定が「Yes」または「No」で表示される。連携しない場合は「No」固定で表示される。このプロパティは変更できない。

Collection Interval

データの収集間隔を指定する。指定できる値は0〜2,147,483,647秒で，1秒単位で指定できる。なお，指定がない場合，または0と指定した場合は0秒となり，データは収集されない。

Collection Offset

データの収集を開始するオフセット値を指定する。指定できる値は，Collection Intervalで指定した値の範囲内で，0〜32,767秒の1秒単位で指定できる。

Over 10 Sec Collection Time

履歴データの収集をリアルタイムレポートの表示処理より優先する場合（履歴収集優先機能が有効な場合）にだけ表示される。

レコードの収集に10秒以上掛かることがあるかどうかが「Yes」または「No」で表示される。

Yes：10秒以上掛かることがある

No：10秒掛からない

このプロパティは変更できない。

Realtime Report Data Collection Mode

履歴データの収集をリアルタイムレポートの表示処理より優先する場合（履歴収集優先機能が有効な場合）にだけ表示される。

リアルタイムレポートの表示モードを指定する。

Reschedule：再スケジュールモードの場合

Temporary Log：一時保存モードの場合

なお，Over 10 Sec Collection Timeの値が「Yes」のレコードには，一時保存モード（Temporary Log）を指定する必要がある。

LOGIF

レコードをデータベースに記録するときの条件を指定する。条件に合ったレコードだけがデータベースに記録される。

PFM - Web Consoleの［サービス階層］タブで表示されるサービスのプロパティ画面の，下部フレームの［LOGIF］をクリックすると表示される［ログ収集条件設定］ウィンドウで作成した条件式（文字列）が表示される。

Log Records

−

PLレコードタイプのレコードのプロパティが格納されている。収集されているレコードのレコードIDは，太字で表示される。

Log Records

レコードID※1

−

レコードのプロパティが格納されている。

Description

レコードタイプの説明が表示される。このプロパティは変更できない。

Log

リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，レコードをStoreデータベースに記録するかどうかを指定する。

この値が「Yes」でかつ，Collection Intervalが0より大きい値であれば，データベースに記録される。指定がない場合は「No」となる。

Collection Interval

データの収集間隔を指定する。指定できる値は0〜2,147,483,647秒で，1秒単位で指定できる。なお，指定がない場合，または0と指定した場合は0秒となり，データは収集されない。

Collection Offset

データの収集を開始するオフセット値を指定する。指定できる値は，Collection Intervalで指定した値の範囲内で，0〜32,767秒の1秒単位で指定できる。

LOGIF

レコードをデータベースに記録するときの条件を指定する。条件に合ったレコードだけがデータベースに記録される。

PFM - Web Consoleの［サービス階層］タブで表示されるサービスのプロパティ画面の，下部フレームの［LOGIF］をクリックすると表示される［ログ収集条件設定］ウィンドウで作成した条件式（文字列）が表示される。

Restart Configurations

−

PFMサービス自動再起動の条件を設定する。PFM - ManagerまたはPFM - Baseが08-50以降の場合に設定できる。PFMサービス自動再起動機能については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照のこと。

Restart when Abnormal Status

Status ServerサービスがAction Handlerサービス，Agent Collectorサービス，およびAgent Storeサービスの状態を正常に取得できない場合にサービスを自動再起動するかどうかを設定する。

Restart when Single Service Running

Agent StoreサービスとAgent Collectorサービスのどちらかしか起動していない場合にサービスを自動再起動するかどうかを設定する。

Restart Configurations

Action Handler

Auto Restart

Action Handlerサービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Auto Restart - Interval (Minute)

自動再起動機能を利用する場合，サービスの稼働状態を確認する間隔を設定する。設定できる値は1〜1,440分で，1分単位で設定できる。

Auto Restart - Repeat Limit

自動再起動機能を利用する場合，連続して再起動を試行する回数を1〜10の整数で指定する。

Scheduled Restart

リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，Action Handlerサービスに対して，定期再起動機能を利用するかどうかを指定する。

Scheduled Restart - Interval

定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔を1〜1,000の整数で指定する。

Scheduled Restart - Interval Unit

定期再起動機能を利用する場合，リスト項目から「Hour」，「Day」，「Week」または「Month」を選択し，再起動間隔の単位を設定する。

Scheduled Restart - Origin - Year

再起動する年を1971〜2035の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Month

再起動する月を1〜12の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Day

再起動する日を1〜31の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Hour

再起動する時間（時）を0〜23の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Minute

再起動する時間（分）を0〜59の整数で指定できる。

Agent Collector

Auto Restart

Agent Collectorサービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Auto Restart - Interval (Minute)

自動再起動機能を利用する場合，サービスの稼働状態を確認する間隔を設定する。設定できる値は1〜1,440分で，1分単位で設定できる。

Auto Restart - Repeat Limit

自動再起動機能を利用する場合，連続して再起動を試行する回数を1〜10の整数で指定する。

Scheduled Restart

リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，Agent Collectorサービスに対して，定期再起動機能を利用するかどうかを指定する。

Scheduled Restart - Interval

定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔を1〜1,000の整数で指定する。

Scheduled Restart - Interval Unit

定期再起動機能を利用する場合，リスト項目から「Hour」，「Day」，「Week」または「Month」を選択し，再起動間隔の単位を設定する。

Scheduled Restart - Origin - Year

再起動する年を1971〜2035の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Month

再起動する月を1〜12の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Day

再起動する日を1〜31の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Hour

再起動する時間（時）を0〜23の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Minute

再起動する時間（分）を0〜59の整数で指定できる。

Agent Store

Auto Restart

Agent Storeサービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Auto Restart - Interval (Minute)

自動再起動機能を利用する場合，サービスの稼働状態を確認する間隔を設定する。設定できる値は1〜1,440分で，1分単位で設定できる。

Auto Restart - Repeat Limit

自動再起動機能を利用する場合，連続して再起動を試行する回数を1〜10の整数で設定する。

Scheduled Restart

リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，Agent Storeサービスに対して，定期再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Scheduled Restart - Interval

定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔を1〜1,000の整数で設定する。

Scheduled Restart - Interval Unit

定期再起動機能を利用する場合，リスト項目から「Hour」，「Day」，「Week」または「Month」を選択し，再起動間隔の単位を設定する。

Scheduled Restart - Origin - Year

再起動する年を1971〜2035の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Month

再起動する月を1〜12の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Day

再起動する日を1〜31の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Hour

再起動する時間（時）を0〜23の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Minute

再起動する時間（分）を0〜59の整数で指定できる。

ITSLM Connection Configuration

−

連携するJP1/SLM - Managerに関する情報が表示される。

ITSLM Connection Configuration

ITSLM Connection

−

接続先JP1/SLM - Managerに関する情報が表示される。

ITSLM Host

接続しているJP1/SLM - Managerのホスト名が表示される。JP1/SLM - Managerと接続していない場合，本プロパティは表示されない。

ITSLM Port

接続しているJP1/SLM - Managerのポート番号が表示される。JP1/SLM - Managerと接続していない場合，本プロパティは表示されない。

MANAGE ITSLM CONNECTION

−

JP1/SLM - Managerとの接続を停止するかどうかを設定する。

DISCONNECT ITSLM CONNECTION

接続を停止するJP1/SLM - Managerのホスト名をリスト項目から指定する。リスト項目から「(空文字)」を指定した場合は何もしない。JP1/SLM - Managerと接続していない場合，リスト項目には「(空文字)」だけが表示される。

Multiple Manager Configuration

Primary Manager

監視二重化の場合，プライマリーに設定しているマネージャーのホスト名が表示される。このプロパティは変更できない。

Secondary Manager

監視二重化の場合，セカンダリーに設定しているマネージャーのホスト名が表示される。このプロパティは変更できない。

Agent Configuration

−

エージェントの設定用プロパティ。

Domino Program Directory

監視対象のドミノサーバのプログラムディレクトリを絶対パスで指定する。(UNIX版だけ有効，Windows版は設定不要)

notes.ini

監視対象のドミノサーバインスタンスが使用するnotes.iniファイルの絶対パスを指定する。省略不可。この指定はエージェントの再起動後に有効になる。

User's mail template

追加用の個人ユーザーメールデータベースのテンプレート名を，128バイト以内で指定する。PFM - Agent for Dominoは，ここで指定されたテンプレート名を持つデータベースを，個人ユーザーメールデータベースとして扱う。

Days for period-excess mail

個人ユーザーメールデータベースで，期間超過メールであると判断する日数を0〜65,535の整数で指定する。

Minutes for remaining mail

あるメールが滞留メールであると判断する時間（分単位）を，0〜2,147,483,647の整数で指定する。

Minutes for dead mail

あるメールがデッドメールであると判断する時間（分単位）を，0〜2,147,483,647の整数で指定する。

Health Check Options

HTTP Port Check

−

HTTPポートアクセスチェックの設定用プロパティ。

Check

PI_PIHCレコード収集時に「Yes」または「No」を選択して，HTTPポートアクセスチェックをするかどうかを指定する。

「Yes」を指定するとHTTPポートアクセスチェックを実行し，「No」を指定するとHTTPポートアクセスチェックを実行しない。

Host

HTTPポートアクセスチェックをするホスト名を指定する。※2

Port

HTTPポートアクセスチェックをするHTTPポート番号を指定する。

Timeout

HTTPポートアクセスチェックのタイムアウト時間を秒単位で指定する。※3※4

Health Check Options

SMTP Port Check

−

SMTPポートアクセスチェックの設定用プロパティ。

Check

PI_PIHCレコード収集時に「Yes」または「No」を選択して，SMTPポートアクセスチェックをするかどうかを指定する。

「Yes」を指定するとSMTPポートアクセスチェックを実行し，「No」を指定するとSMTPポートアクセスチェックを実行しない。

Host

SMTPポートアクセスチェックをするホスト名を指定する。※2

Port

SMTPポートアクセスチェックをするSMTPポート番号を指定する。

Timeout

SMTPポートアクセスチェックのタイムアウト時間を秒単位で指定する。※3※4

Health Check Options

POP3 Port Check

−

POP3ポートアクセスチェックの設定用プロパティ。

Check

PI_PIHCレコード収集時に「Yes」または「No」を選択して，POP3ポートアクセスチェックをするかどうかを指定する。

「Yes」を指定するとPOP3ポートアクセスチェックを実行し，「No」を指定するとPOP3ポートアクセスチェックを実行しない。

Host

POP3ポートアクセスチェックをするホスト名を指定する。※2

Port

POP3ポートアクセスチェックをするPOP3ポート番号を指定する。

Timeout

POP3ポートアクセスチェックのタイムアウト時間を秒単位で指定する。※3※4

Health Check Options

IMAP Port Check

−

IMAPポートアクセスチェックの設定用プロパティ。

Check

PI_PIHCレコード収集時に「Yes」または「No」を選択して，IMAPポートアクセスチェックをするかどうかを指定する。

「Yes」を指定するとIMAPポートアクセスチェックを実行し，「No」を指定するとIMAPポートアクセスチェックを実行しない。

Host

IMAPポートアクセスチェックをするホスト名を指定する。※2

Port

IMAPポートアクセスチェックをするSMTPポート番号を指定する。

Timeout

IMAPポートチェックのタイムアウト時間を秒単位で指定する。※3※4

Health Check Options

LDAP Port Check

−

LDAPポートアクセスチェックの設定用プロパティ。

Check

PI_PIHCレコード収集時に「Yes」または「No」を選択して，LDAPポートアクセスチェックをするかどうかを指定する。

「Yes」を指定するとLDAPポートアクセスチェックを実行し，「No」を指定するとLDAPポートアクセスチェックを実行しない。

Host

LDAPポートアクセスチェックをするホスト名を指定する。※2

Port

LDAPポートアクセスチェックをするSMTPポート番号を指定する。

Timeout

LDAPポートアクセスチェックのタイムアウト時間を秒単位で指定する。※3※4

Health Check Options

NNTP Port Check

NNTPポートアクセスチェックの設定用プロパティ。

Check

PI_PIHCレコード収集時に「Yes」または「No」を選択して，NNTPポートアクセスチェックをするかどうかを指定する。

「Yes」を指定するとNNTPポートアクセスチェックを実行し，「No」を指定するとNNTPポートアクセスチェックを実行しない。

Host

NNTPポートアクセスチェックをするホスト名を指定する。※2

Port

NNTPポートアクセスチェックをするSMTPポート番号を指定する。

Timeout

NNTPポートアクセスチェックのタイムアウト時間を秒単位で指定する。※3※4

Health Check Options

Domino Port Check

−

ドミノポート（NRPC）アクセスチェックの設定用プロパティ。

Check

PI_PIHCレコード収集時に「Yes」または「No」を選択して，ドミノポート（NRPC）アクセスチェックをするかどうかを指定する。

「Yes」を指定するとドミノポート（NRPC）アクセスチェックを実行し，「No」を指定するとドミノポート（NRPC）アクセスチェックを実行しない。

DominoName※5

ドミノポート（NRPC）アクセスチェックをするドミノサーバ名を指定する。省略名でも指定できる。

Health Check Options

Notes Mail Check

−

ノーツメール送信チェックの設定用プロパティ。

Check

PI_PIHCレコード収集時に「Yes」または「No」を選択して，ノーツメール送信チェックをするかどうかを指定する。

「Yes」を指定するとノーツメール送信チェックを実行し，「No」を指定するとノーツメール送信チェックを実行しない。

DominoName※5

ノーツメール送信チェックをするドミノサーバ名を指定する。省略名でも指定できる。

Recipient

送信するノーツメールの受信者ユーザー名を指定する。

Timeout

ノーツメール送信チェックのタイムアウト時間を秒単位で指定する。※3※4

Health Check Options

DataBase Check

−

データベースアクセスチェックの設定用プロパティ。

Check

PI_PIHCレコード収集時に「Yes」または「No」を選択して，データベースアクセスチェックをするかどうかを指定する。

「Yes」を指定するとデータベースアクセスチェックを実行し，「No」を指定するとデータベースアクセスチェックを実行しない。

DominoName※5

データベースアクセスチェックをするドミノサーバ名を指定する。省略名でも指定できる。

DBFileName

データベースアクセスチェックをするデータベースのファイル名を指定する。

Notes Log Check Options

−

Notesログ監視機能の設定用プロパティ。

ViewName

検索対象にするNotesログのView名を指定する。

複数指定する場合は，半角コンマ区切りで指定する。

最大指定数：3

指定可能なNotesログのView名：Miscellaneous Events，Mail Routing Events，Replication Events

Include

Notesログから収集したいメッセージに含まれる文字列を記述したファイルの絶対パスを128バイト以内で指定する。

SearchDays

Notes Log情報をさかのぼって収集する日数を，0〜366の整数で指定する。

詳細については，「5.2.1　Notes Log Check Optionsプロパティの設定」を参照する。

User Defined Stat Options

−

任意の統計情報収集機能の設定用プロパティ。

StatDefine.ini

統計情報定義ファイル（StatDefine.ini）の絶対パスを255バイト以内で指定する。

（凡例）

−：該当しない

注※1

フォルダ名には，データベースIDを除いたレコードIDが表示されます。各レコードのレコードIDについては，「8.　レコード」を参照してください。

注※2

HAクラスタシステムなどで，論理ホスト環境を使用する場合には，論理ホスト名を指定してください。

注※3

Timeoutに設定した時間内にチェック応答がない場合は，PI_PIHCレコードのResponseTimeフィールドに（-1）が返されます。

注※4

PI_PIHCレコードの収集間隔（デフォルト60秒）以下の値を設定してください。

注※5

「DominoServer1/DominoDomain1」という定義の場合，Dominoサーバとエージェントが起動しているサーバマシン上から，ホスト名「DominoServer1」に対してPingが通る環境を構築してください。

付録G　ファイルおよびディレクトリ一覧

ここでは，PFM - Agent for Dominoのファイルおよびディレクトリ一覧をOSごとに記載します。

PFM - Agent for Dominoのインストール先ディレクトリをOSごとに示します。

Windowsの場合

Performance Managementのインストール先フォルダは，任意です。デフォルトのインストール先フォルダは次のとおりです。

システムドライブ¥Program Files(x86)¥Hitachi¥jp1pc

UNIXの場合

Performance Managementのインストール先ディレクトリは，「/opt/jp1pc/」です。

付録G.1　PFM - Agent for Dominoのファイルおよびディレクトリ一覧

(1)　Windowsの場合

Windows版PFM - Agent for Dominoのファイルおよびフォルダ一覧を次の表に示します。

表G‒1　PFM Agent for Dominoのファイルおよびフォルダ一覧（Windows版）

フォルダ名

ファイル名

説明

インストール先フォルダ¥agtl¥

−

PFM - Agent for Dominoのルートフォルダ

insrules.dat

インスタンス起動環境定義ファイル

PATCHLOG.TXT

パッチ情報ファイル

patch_history

パッチ履歴ファイル

Readme_en.txt

README.TXT（英語）

Readme_ja.txt

README.TXT（日本語）

VERSION.TXT

バージョン情報

インストール先フォルダ¥agtl¥agent¥

−

Agent Collectorサービスのルートフォルダ

agtlist.ini

インスタンスリストファイル

include.txt

Notes Log監視用Includeファイルのモデルファイル

inssetup.instmpl

インスタンス環境作成用後処理テンプレートファイル

jpcagt.ini.instmpl

Agent Collectorサービス起動情報ファイルのテンプレート

jpcagtl.exe

Agent Collectorサービス実行プログラム

notesconsole.exe

ドミノサーバコンソール入力コマンド

notesrestart.exe

ドミノサーバ再起動コマンド

npfmcl.exe

Agent Collector用サーバタスクモジュール

npfmcl64.exe

Agent Collector用サーバタスクモジュール（IBM Lotus Domino 64bit版用）

notesconsole64.exe

ドミノサーバコンソール入力コマンド（IBM Lotus Domino 64bit版用）

インストール先フォルダ¥agtl¥agent¥インスタンス名¥

−

Agent Collectorサービスインスタンスフォルダ

include.txt

Notes Log監視用Includeファイル

jpcagt.ini

Agent Collectorサービス起動情報ファイル

jpcagt.ini.model

Agent Collectorサービス起動情報ファイルのモデルファイル

インストール先フォルダ¥agtl¥agent¥インスタンス名¥log¥

−

Agent Collectorサービス内部ログファイル格納フォルダ

インストール先フォルダ¥agtl¥lib¥

−

メッセージカタログ格納フォルダ

インストール先フォルダ¥agtl¥store¥

−

Agent Storeサービスのルートフォルダ

jpcsto.ini.instmpl

Agent Storeサービス起動情報ファイルのテンプレートファイル

stolist.ini

インスタンスリストファイル

*.DAT

データモデル定義ファイル

インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名¥

−

Agent Storeインスタンスフォルダ

jpcsto.ini

Agent Storeサービス起動情報ファイル

jpcsto.ini.model

Agent Storeサービス起動情報ファイルのモデル

*.DAT

データモデル定義ファイル

*.DB

パフォーマンスデータベースファイル

*.IDX

パフォーマンスデータベースファイルのインデックスファイル

*.LCK

パフォーマンスデータベースファイルのロックファイル

インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名¥backup¥

−

標準のデータベースバックアップ先フォルダ

datadir.lck

標準のバックアップ先フォルダのロックファイル

インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名¥dump¥

−

標準のデータベースエクスポート先フォルダ

datadir.lck

標準のエクスポート先フォルダのロックファイル

インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名¥import¥

−

標準のインポート先フォルダ（Storeバージョン2.0の場合）

datadir.lck

標準のインポート先フォルダのロックファイル（Storeバージョン2.0の場合）

インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名¥log¥

−

Agent Storeサービス内部ログファイル格納フォルダ

インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名¥partial¥

−

標準の部分バックアップ先フォルダ（Storeバージョン2.0の場合）

datadir.lck

標準の部分バックアップ先フォルダのロックファイル（Storeバージョン2.0の場合）

インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名¥STPD¥

−

Storeバージョン2.0のPDレコードタイプのレコード格納フォルダ

インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名¥STPI¥

−

Storeバージョン2.0のPIレコードタイプのレコード格納フォルダ

インストール先フォルダ¥agtl¥store¥インスタンス名¥STPL¥

−

Storeバージョン2.0のPLレコードタイプのレコード格納フォルダ

インストール先フォルダ¥auditlog¥

−

動作ログファイルの標準の出力フォルダ

jpcauditn.log※

動作ログファイル

インストール先フォルダ¥setup¥

−

セットアップファイル格納フォルダ

jpcagtlu.Z

PFM - Agentセットアップ用アーカイブファイル（UNIX用）

jpcagtlw.EXE

PFM - Agentセットアップ用アーカイブファイル（Windows用）

インストール先フォルダ¥setup¥alarm¥

−

アラーム定義ファイル格納フォルダ

LALARM*

アラームテーブル修正用ファイル

インストール先フォルダ¥setup¥extract¥

−

セットアップファイル展開フォルダ

インストール先フォルダ¥setup¥update¥

−

iniファイルVup制御ファイル格納フォルダ

（凡例）

−：該当しない

注※

nは数値です。ログファイル数は，jpccomm.iniファイルで変更できます。

(2)　UNIXの場合

UNIX版PFM - Agent for Dominoのファイルおよびディレクトリ一覧を次の表に示します。

表G‒2　PFM Agent for Dominoのファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版）

ディレクトリ名

ファイル名

説明

/opt/jp1pc/agtl/

−

PFM - Agent for Dominoのルートディレクトリ

insrules.dat

インスタンス起動環境定義ファイル

patch_history

パッチ履歴ファイル

PATCHLOG.TXT

パッチ履歴ファイル

Readme_en.txt

README.TXT（英語）

Readme_ja.txt

README.TXT（日本語）

/opt/jp1pc/agtl/agent/

−

Agent Collectorサービスのルートディレクトリ

agtlist.ini

インスタンスリストファイル

include.txt

Notes Log監視用Includeファイルのモデルファイル

inssetup.instmpl

インスタンス環境作成用後処理テンプレートファイル

jpcagt.ini.instmpl

Agent Collectorサービス起動情報ファイルのテンプレート

jpcagtl

Agent Collectorサービス実行プログラム

notesconsole

ドミノサーバコンソール入力コマンド

notesrestart

ドミノサーバ再起動コマンド

pfmcl

Agent Collector用サーバタスクモジュール

pfmcl64

Agent Collector用サーバタスクモジュール（IBM Lotus Domino 64bit版用）

notesconsole64

ドミノサーバコンソール入力コマンド（IBM Lotus Domino 64bit版用）

srvchk

IBM Lotus Domino 起動確認用シェルスクリプト

bitchk

IBM Lotus Domino bit判定用シェルスクリプト

/opt/jp1pc/agtl/agent/インスタンス名/

−

Agent Collectorサービスインスタンスディレクトリ

include.txt

Notes Log監視用Includeファイル

jpcagt.ini

Agent Collectorサービス起動情報ファイル

jpcagt.ini.model

Agent Collectorサービス起動情報ファイルのモデルファイル

/opt/jp1pc/agtl/agent/インスタンス名/log/

−

Agent Collectorサービス内部ログファイル格納ディレクトリ

/opt/jp1pc/agtl/nls/

−

メッセージカタログ格納ディレクトリ

/opt/jp1pc/agtl/store/

−

Agent Storeサービスのルートディレクトリ

jpcsto.ini.instmpl

Agent Storeサービス起動情報ファイルのテンプレートファイル

stolist.ini

インスタンスリストファイル

*.DAT

データモデル定義ファイル

/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名/

−

Agent Storeインスタンスディレクトリ

jpcsto.ini

Agent Storeサービス起動情報ファイル

jpcsto.ini.model

Agent Storeサービス起動情報ファイルのモデル

*.DAT

データモデル定義ファイル

*.DB

パフォーマンスデータベースファイル

*.IDX

パフォーマンスデータベースファイルのインデックスファイル

*.LCK

パフォーマンスデータベースファイルのロックファイル

/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名/backup/

−

標準のデータベースバックアップ先ディレクトリ

datadir.lck

標準のバックアップ先ディレクトリのロックファイル

/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名/dump/

−

標準のデータベースエクスポート先ディレクトリ

datadir.lck

標準のエクスポート先ディレクトリのロックファイル

/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名/import/

−

標準のデータベースインポート先ディレクトリ（Storeバージョン2.0の場合）

datadir.lck

標準のインポート先ディレクトリのロックファイル（Storeバージョン2.0の場合）

/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名/log/

−

Agent Storeサービス内部ログファイル格納ディレクトリ

/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名/partial/

−

標準のデータベース部分バックアップ先ディレクトリ（Storeバージョン2.0の場合）

datadir.lck

標準の部分バックアップ先ディレクトリのロックファイル（Storeバージョン2.0の場合）

/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名/STPD/

−

Storeバージョン2.0のPDレコードタイプのレコード格納ディレクトリ

/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名/STPI/

−

Storeバージョン2.0のPIレコードタイプのレコード格納ディレクトリ

/opt/jp1pc/agtl/store/インスタンス名/STPL/

−

Storeバージョン2.0のPLレコードタイプのレコード格納ディレクトリ

/opt/jp1pc/auditlog/

−

動作ログファイルの標準の出力ディレクトリ

jpcauditn.log※

動作ログファイル

/opt/jp1pc/setup/

−

セットアップファイル格納ディレクトリ

jpcagtlu.Z

PFM - Agentセットアップ用アーカイブファイル（UNIX用）

jpcagtlw.EXE

PFM - Agentセットアップ用アーカイブファイル（Windows用）

/opt/jp1pc/setup/alarm/

−

アラーム定義ファイル格納ディレクトリ

LALARM*

アラームテーブル修正用ファイル

/opt/jp1pc/setup/extract/

−

セットアップファイル展開ディレクトリ

/opt/jp1pc/setup/update/

−

iniファイルVup制御ファイル格納ディレクトリ

（凡例）

−：該当しない

注※

nは数値です。ログファイル数は，jpccomm.iniファイルで変更できます。

付録H　バージョンアップ手順とバージョンアップ時の注意事項

PFM - Agent for Dominoをバージョンアップするには，PFM - Agent for Dominoを上書きインストールします。インストールの操作の詳細については，「2.　インストールとセットアップ（Windowsの場合）」「3.　インストールとセットアップ（UNIXの場合）」「4.　クラスタシステムでの運用」を参照してください。

Performance Managementプログラムをバージョンアップする場合の注意事項については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップの章および付録にある，バージョンアップの注意事項について説明している個所を参照してください。

ここでは，PFM - Agent for Dominoをバージョンアップする場合の注意事項を示します。

注意

バージョンアップする際には，古いバージョンのPFM - Agent for Dominoをアンインストールしないでください。アンインストールすると，古いバージョンで作成したパフォーマンスデータなども一緒に削除されてしまうため，新しいバージョンで使用できなくなります。

PFM - Agent for Dominoを上書きインストールすると，次の項目が自動的に更新されます。

Agent StoreサービスのStoreデータベースファイル

iniファイル

バージョン08-00以降のPerformance Managementプログラムでは，Store実行プログラム（Windowsの場合jpcsto.exe，UNIXの場合jpcsto）の配置先が変更されています。PFM - ManagerおよびPFM - Agentを08-00以降にバージョンアップする際に，旧配置先のStore実行プログラムは削除されます。

以下の条件を満たす場合，インストールに失敗する場合があります。

前バージョン(06-70〜，07-00〜)からの上書きインストールである。

前バージョン(06-70〜，07-00〜)ですでにインスタンスを生成している。

Lotus Dominoを「/opt/lotus(デフォルト)」以外にインストールしている。

この場合，以下の手順でインストールしてください。

一時的に以下のファイルを作成する。ファイルとして存在していれば中身はなんでもよい。

OSの種類

ファイルへのパス

Solaris

/opt/lotus/notes/latest/sunspa/server

AIX

/opt/lotus/notes/latest/ibmpow/server

PFM - Agent for Dominoをインストールする。

jpcconf inst setupコマンドを使用して，各インスタンスの更新処理を行い，「Domino Program Directory」を，Lotus Dominoをインストールしているパスに変更する。

1で作成したファイルを削除する。

付録I　バージョン互換

PFM - Agentには，製品のバージョンのほかに，データモデルのバージョンと監視テンプレートのアラームテーブルのバージョンがあります。

PFM - Agentをバージョンアップしたときに，データモデルもバージョンアップされます。データモデルは，上位互換を保っているため，古いバージョンで定義したレポートの定義やアラームの定義は，新しいバージョンのデータモデルでも使用できます。

PFM - Agent for Dominoのバージョンの対応を次の表に示します。

表I‒1　PFM Agent for Dominoのバージョン対応表

PFM - Agent for Dominoのバージョン

データモデルのバージョン

監視テンプレートのアラームテーブルのバージョン

06-70

3.0

6.70

07-00

4.0

7.00

07-50

5.0

7.00

08-00

5.0

7.00

08-50

5.0

7.00

09-00

6.0

09.00

10-00

6.0

09.00

11-00

6.0

09.00

バージョン互換については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，付録に記載されているバージョン互換を参照してください。

付録J　動作ログの出力

Performance Managementの動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

例えば，PFMサービスの起動・停止時や，PFM - Managerとの接続状態の変更時に動作ログに出力されます。

動作ログは，PFM - ManagerまたはPFM - Baseが08-10以降の場合に出力できます。

動作ログは，CSV形式で出力されるテキストファイルです。定期的に保存して表計算ソフトで加工することで，分析資料として利用できます。

動作ログは，jpccomm.iniの設定によって出力されるようになります。ここでは，PFM - AgentおよびPFM - Baseが出力する動作ログの出力内容と，動作ログを出力するための設定方法について説明します。

付録J.1　動作ログに出力される事象の種別

動作ログに出力される事象の種別およびPFM - AgentおよびPFM - Baseが動作ログを出力する契機を次の表に示します。事象の種別とは，動作ログに出力される事象を分類するための，動作ログ内での識別子です。

表J‒1　動作ログに出力される事象の種別

事象の種別

説明

PFM - AgentおよびPFM - Baseが出力する契機

StartStop

ソフトウェアの起動と終了を示す事象。

PFMサービスの起動・停止

スタンドアロンモードの開始・終了

ExternalService

JP1製品と外部サービスとの通信結果を示す事象。

異常な通信の発生を示す事象。

PFM - Managerとの接続状態の変更

ManagementAction

プログラムの重要なアクションの実行を示す事象。

ほかの監査カテゴリーを契機にアクションが実行されたことを示す事象。

自動アクションの実行

付録J.2　動作ログの保存形式

ここでは，動作ログのファイル保存形式について説明します。

動作ログは規定のファイル（カレント出力ファイル）に出力され，満杯になった動作ログは別のファイル（シフトファイル）として保存されます。動作ログのファイル切り替えの流れは次のとおりです。

動作ログは，カレント出力ファイル「jpcaudit.log」に順次出力されます。

カレント出力ファイルが満杯になると，その動作ログはシフトファイルとして保存されます。

シフトファイル名は，カレント出力ファイル名の末尾に数値を付加した名称です。シフトファイル名は，カレント出力ファイルが満杯になるたびにそれぞれ「ファイル名末尾の数値+1」へ変更されます。つまり，ファイル末尾の数値が大きいほど，古いログファイルとなります。

例

カレント出力ファイル「jpcaudit.log」が満杯になると，その内容はシフトファイル「jpcaudit1.log」へ保管されます。

カレント出力ファイルが再び満杯になると，そのログは「jpcaudit1.log」へ移され，既存のシフトファイル「jpcaudit1.log」は「jpcaudit2.log」へリネームされます。

なお，ログファイル数が保存面数（jpccomm.iniファイルで指定）を超えると，いちばん古いログファイルが削除されます。

カレント出力ファイルが初期化され，新たな動作ログが書き込まれます。

動作ログの出力要否，出力先および保存面数は，jpccomm.iniファイルで設定します。jpccomm.iniファイルの設定方法については，「付録J.4　動作ログを出力するための設定」を参照してください。

付録J.3　動作ログの出力形式

Performance Managementの動作ログには，監査事象に関する情報が出力されます。動作ログは，ホスト（物理ホスト・論理ホスト）ごとに1ファイル出力されます。動作ログの出力先ホストは次のようになります。

サービスを実行した場合：実行元サービスが動作するホストに出力

コマンドを実行した場合：コマンドを実行したホストに出力

動作ログの出力形式，出力先，出力項目について次に説明します。

(1)　出力形式

CALFHM x.x,出力項目1=値1,出力項目2=値2,…,出力項目n=値n

(2)　出力先

物理ホストの場合

Windowsの場合

インストール先フォルダ¥auditlog¥

UNIXの場合

/opt/jp1pc/auditlog/

論理ホストの場合

Windowsの場合

環境フォルダ¥jp1pc¥auditlog¥

UNIXの場合

環境ディレクトリ/jp1pc/auditlog/

動作ログの出力先は，jpccomm.iniファイルで変更できます。jpccomm.iniファイルの設定方法については，「付録J.4　動作ログを出力するための設定」を参照してください。

(3)　出力項目

出力項目には2つの分類があります。

共通出力項目

動作ログを出力するJP1製品が共通して出力する項目です。

固有出力項目

動作ログを出力するJP1製品が任意に出力する項目です。

(a)　共通出力項目

共通出力項目に出力される値と項目の内容を次の表に示します。なお，この表はPFM - Managerが出力する項目や内容も含みます。

表J‒2　動作ログの共通出力項目

項番

出力項目

値

内容

項目名

出力される属性名

1

共通仕様識別子

−

CALFHM

動作ログフォーマットであることを示す識別子

2

共通仕様リビジョン番号

−

x.x

動作ログを管理するためのリビジョン番号

3

通番

seqnum

通し番号

動作ログレコードの通し番号

4

メッセージID

msgid

KAVExxxxx-x

製品のメッセージID

5

日付・時刻

date

YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD※

動作ログの出力日時およびタイムゾーン

6

発生プログラム名

progid

JP1PFM

事象が発生したプログラムのプログラム名

7

発生コンポーネント名

compid

サービスID

事象が発生したコンポーネント名

8

発生プロセスID

pid

プロセスID

事象が発生したプロセスのプロセスID

9

発生場所

ocp:host

ホスト名

IPアドレス

事象が発生した場所

10

事象の種別

ctgry

StartStop

Authentication

ConfigurationAccess

ExternalService

AnomalyEvent

ManagementAction

動作ログに出力される事象を分類するためのカテゴリー名

11

事象の結果

result

Success（成功）

Failure（失敗）

Occurrence（発生）

事象の結果

12

サブジェクト識別情報

subj:pid

プロセスID

次のどれかの情報

ユーザー操作によって動作するプロセスID

事象を発生させたプロセスID

subj:uid

アカウント識別子（PFMユーザー/JP1ユーザー）

事象を発生させたユーザー名

subj:euid

実効ユーザーID（OSユーザー）

ユーザーに1：1で対応づけられた識別情報

（凡例）

−：なし。

注※

Tは日付と時刻の区切りです。

TZDはタイムゾーン指定子です。次のどれかが出力されます。

+hh:mm：UTCからhh:mmだけ進んでいることを示します。

-hh:mm：UTCからhh:mmだけ遅れていることを示します。

Z：UTCと同じであることを示します。

(b)　固有出力項目

固有出力項目に出力される値と項目の内容を次の表に示します。なお，この表はPFM - Managerが出力する項目や内容も含みます。

表J‒3　動作ログの固有出力項目

項番

出力項目

値

内容

項目名

出力される属性名

1

オブジェクト情報

obj

PFM - AgentのサービスID

追加，削除，更新されたユーザー名（PFMユーザー）

操作の対象

obj:table

アラームテーブル名

obj:alarm

アラーム名

2

動作情報

op

Start（起動）

Stop（停止）

Add（追加）

Update（更新）

Delete（削除）

Change Password（パスワード変更）

Activate（有効化）

Inactivate（無効化）

Bind（バインド）

Unbind（アンバインド）

事象を発生させた動作情報

3

権限情報

auth

管理者ユーザー

Management

一般ユーザー

Ordinary

Windows

Administrator

UNIX

SuperUser

操作したユーザーの権限情報

auth:mode

PFM認証モード

pfm

JP1認証モード

jp1

OSユーザー

os

操作したユーザーの認証モード

4

出力元の場所

outp:host

PFM - Managerのホスト名

動作ログの出力元のホスト

5

指示元の場所

subjp:host

ログイン元ホスト名

実行ホスト名（jpctool alarm (jpcalarm)コマンド実行時だけ）

操作の指示元のホスト

6

自由記述

msg

メッセージ

アラーム発生時，および自動アクションの実行時に出力されるメッセージ

固有出力項目は，出力契機ごとに出力項目の有無や内容が異なります。出力契機ごとに，メッセージIDと固有出力項目の内容を次に説明します。

PFMサービスの起動・停止（StartStop）

出力ホスト：該当するサービスが動作しているホスト

出力コンポーネント：起動・停止を実行する各サービス

項目名

属性名

値

メッセージID

msgid

起動：KAVE03000-I

停止：KAVE03001-I

動作情報

op

起動：Start

停止：Stop

スタンドアロンモードの開始・終了（StartStop）

出力ホスト：PFM - Agentホスト

出力コンポーネント：Agent Collectorサービス，Agent Storeサービス

項目名

属性名

値

メッセージID

msgid

スタンドアロンモードを開始：KAVE03002-I

スタンドアロンモードを終了：KAVE03003-I

注1　固有出力項目は出力されません。

注2　PFM - Agentの各サービスは，起動時にPFM - Managerホストに接続し，ノード情報の登録，最新のアラーム定義情報の取得などを行います。PFM - Managerホストに接続できない場合，稼働情報の収集など一部の機能だけが有効な状態（スタンドアロンモード）で起動します。その際，スタンドアロンモードで起動することを示すため，KAVE03002-Iが出力されます。その後，一定期間ごとにPFM - Managerへの再接続を試み，ノード情報の登録，定義情報の取得などに成功すると，スタンドアロンモードから回復し，KAVE03003-Iが出力されます。この動作ログによって，KAVE03002-IとKAVE03003-Iが出力されている間は，PFM - Agentが不完全な状態で起動していることを知ることができます。

PFM - Managerとの接続状態の変更（ExternalService）

出力ホスト：PFM - Agentホスト

出力コンポーネント：Agent Collectorサービス，Agent Storeサービス

項目名

属性名

値

メッセージID

msgid

PFM - Managerへのイベントの送信に失敗（キューイングを開始）：KAVE03300-I

PFM - Managerへのイベントの再送が完了：KAVE03301-I

注1　固有出力項目は出力されません。

注2　Agent Storeサービスは，PFM - Managerへのイベント送信に失敗すると，イベントのキューイングを開始し，以降はイベントごとに最大3件がキューにためられます。KAVE03300-Iは，イベント送信に失敗し，キューイングを開始した時点で出力されます。PFM - Managerとの接続が回復したあと，キューイングされたイベントの送信が完了した時点で，KAVE03301-Iが出力されます。この動作ログによって，KAVE03300-IとKAVE03301-Iが出力されている間は，PFM - Managerへのイベント送信がリアルタイムでできていなかった期間と知ることができます。

注3　Agent Collectorサービスは，通常，Agent Storeサービスを経由してPFM - Managerにイベントを送信します。何らかの理由でAgent Storeサービスが停止している場合だけ，直接PFM - Managerにイベントを送信しますが，失敗した場合にKAVE03300-Iが出力されます。この場合，キューイングを開始しないため，KAVE03301-Iは出力されません。この動作ログによって，PFM - Managerに送信されなかったイベントがあることを知ることができます。

自動アクションの実行（ManagementAction）

出力ホスト：アクションを実行したホスト

出力コンポーネント：Action Handlerサービス

項目名

属性名

値

メッセージID

msgid

コマンド実行プロセス生成に成功：KAVE03500-I

コマンド実行プロセス生成に失敗：KAVE03501-W

E-mail送信に成功：KAVE03502-I

E-mail送信に失敗：KAVE03503-W

自由記述

msg

コマンド実行：cmd=実行したコマンドライン

E-mail送信：mailto=送信先Eメールアドレス

注　コマンド実行プロセスの生成に成功した時点でKAVE03500-Iが出力されます。その後，コマンドが実行できたかどうかのログ，および実行結果のログは，動作ログには出力されません。

(4)　出力例

動作ログの出力例を次に示します。

CALFHM 1.0, seqnum=1, msgid=KAVE03000-I, date=2007-01-18T22:46:49.682+09:00,
progid=JP1PFM, compid=LA1host01, pid=2076,
ocp:host=host01, ctgry=StartStop, result=Occurrence,
subj:pid=2076,op=Start

付録J.4　動作ログを出力するための設定

動作ログを出力するための設定は，jpccomm.iniファイルで定義します。設定しない場合，動作ログは出力されません。動作ログを出力するための設定内容とその手順について次に示します。

(1)　設定手順

動作ログを出力するための設定手順を次に示します。

ホスト上の全PFMサービスを停止させる。

テキストエディターなどで，jpccomm.iniファイルを編集する。

jpccomm.iniファイルを保存して閉じる。

(2)　jpccomm.iniファイルの詳細

jpccomm.iniファイルの詳細について説明します。

(a)　格納先ディレクトリ

Windowsの場合

インストール先フォルダ

UNIXの場合

/opt/jp1pc/

(b)　形式

jpccomm.iniファイルには，次の内容を定義します。

動作ログの出力の有無

動作ログの出力先

動作ログの保存面数

動作ログのファイルサイズ

指定形式は次のとおりです。

"項目名"=値

設定項目を次の表に示します。

表J‒4　jpccomm.iniファイルで設定する項目および初期値

項番

項目

説明

1

[Action Log Section]

セクション名です。変更はできません。

2

Action Log Mode

動作ログを出力するかどうかを指定します。この項目の設定は省略できません。

初期値

0（出力しない）

指定できる値

0（出力しない），1（出力する）

これ以外の値を指定すると，エラーメッセージが出力され，動作ログは出力されません。

3

Action Log Dir※

動作ログの出力先を指定します。

論理ホスト環境の場合は共有ディスク上のディレクトリを指定します。共有ディスク上にないディレクトリを指定した場合，論理ホストを構成する各物理ホストへ動作ログが出力されます。

なお，制限長を超えるパスを設定した場合や，ディレクトリへのアクセスが失敗した場合は，共通ログにエラーメッセージが出力され，動作ログは出力されません。

初期値

省略

省略した場合に適用される値（デフォルト値）

物理ホストの場合

　Windows：インストール先フォルダ¥auditlog¥

　UNIX：/opt/jp1pc/auditlog/

論理ホストの場合

　Windows：環境フォルダ¥jp1pc¥auditlog¥

　UNIX：環境ディレクトリ/jp1pc/auditlog/

指定できる値

1〜185バイトの文字列

4

Action Log Num

ログファイルの総数の上限（保存面数）を指定します。カレント出力ファイルとシフトファイルの合計を指定してください。

初期値

省略

省略した場合に適用される値（デフォルト値）

5

指定できる値

2〜10の整数

数値以外の文字列を指定した場合，エラーメッセージが出力され，デフォルト値である5が設定されます。

範囲外の数値を指定した場合，エラーメッセージを出力し，指定値に最も近い2〜10の整数値が設定されます。

5

Action Log Size

ログファイルのサイズをキロバイト単位で指定します。

初期値

省略

省略した場合に適用される値（デフォルト値）

2048

指定できる値

512〜2096128の整数

数値以外の文字列を指定した場合，エラーメッセージが出力され，デフォルト値である2048が設定されます。

範囲外の数値を指定した場合，エラーメッセージが出力され，指定値に最も近い512〜2096128の整数値が設定されます。

注※

物理ホストで設定したあと，jpcconf ha (jpchasetup)コマンドで論理ホストを設定すると，物理ホストの設定が論理ホストにも反映されます。論理ホストと物理ホストを同時に使用する場合には，動作ログの出力先ディレクトリが同一にならないようにしてください。

付録K　JP1/SLMとの連携

PFM - Agent for Dominoは，JP1/SLMと連携することで，稼働状況の監視を強化できます。

PFM - Agent for Dominoは，JP1/SLM上での監視を実現するために，JP1/SLM用のデフォルト監視項目をPFM - Managerに提供します。

PFM - Agent for DominoからPFM - Managerに提供するデフォルト監視項目は次のとおりです。

複数インスタンスレコードの場合，キーに指定した値と一致したレコードを収集します。収集対象とするキーについては，各レコードの収集結果を確認してください。

表K‒1　PFM - Agent for DominoがPFM - Managerに提供するデフォルト監視項目

JP1/SLMでの表示名

（日本語名称（英語名称））

説明

レコード

（レコードID）

キー

（PFM-Manager名）

フィールド名

Dominoサーバ可用率（Availability Index）

ドミノサーバの利用可能状況（可用性）を表す指標（％）です。

値の範囲は0から100です。0は使用できるリソースがまったくないことを示します。値が100のときは100%利用できることを示します。

Server Overview（PI）

−

AVAILABILITYINDEX

データディレクトリ使用率（DataDirectory Usage）

ドミノデータディレクトリのあるドライブの使用率（%）です。

System Overview

（PI）

−

DISK_DATADIRDRIVE_USAGE

（凡例）

−：なし

デフォルト監視項目をPFM - Managerに提供するためには，セットアップファイルをコピーして，セットアップコマンドを実行する必要があります。詳細については，「2.1.4　PFM - Agent for Dominoのセットアップ手順」を参照してください。

付録L　IPv4環境とIPv6環境での通信について

Performance Managementでは，ネットワーク構成がIPv4環境だけでなくIPv6環境にも対応しています。そのため，IPv4環境とIPv6環境が混在するネットワーク構成でも，Performance Managementを運用できます。

ただし，PFM - Agent for DominoおよびPFM - Managerが導入されているホストのOSがWindowsまたはLinuxの場合に限ります。

図L‒1　IPv4環境とIPv6環境での通信の適用範囲

IPv6環境で通信を有効にするには，jpcconf ipv6 enableコマンドを実行する必要があります。jpcconf ipv6 enableコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。また，jpcconf ipv6 enableコマンドを実行する条件やタイミングについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のIPv6環境が含まれる場合のネットワーク構成例について説明している章を参照してください。

付録M　各バージョンの変更内容

各バージョンの変更内容を次に示します。

付録M.1　11-00の変更内容

PFM - Agent for Dominoの適用OSから次のOSを削除した。

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-V(TM)

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-V(TM)

監視対象となるLotus Dominoからバージョン6.5を対象外とした。

次のレコードのフィールドで，サポートバージョンから「6.5.x」を削除した。

Serial Port Detail

Serial Port Overview

Shared Mail Object Detail

README.TXT（日本語）のファイル名を変更した。また，README.TXT（英語）のファイルを追加した。

付録M.2　10-00の変更内容

SolarisおよびAIX環境に本製品をインストールすると作成される，ファイルおよびディレクトリの権限を強化した。

デッドメール数および滞留メール数の収集に，メールボックスの一覧情報（サマリ情報）を使用するか，メール文書の情報を使用するかを指定できるようにした。

IPv6の環境でもパフォーマンスデータを収集できるようにした。

次のデフォルト監視項目をPFM - Managerに提供することで，JP1/IT Service Level Managementと連携できるようにした。

AVAILABILITYINDEX

DISK_DATADIRDRIVE_USAGE

IBM Lotus Domino 64bit版の監視に対応した。

監視対象となるLotus Dominoのバージョン9（IBM Domino 9 Social Edition）をサポートした。

PFM - Agent for Dominoの適用OSから次のOSを削除した。

Solaris 9

PFM - Agent for Dominoの適用OSに次のOSを追加した。

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012

AIX 7.1

付録M.3　09-00の変更内容

「ソリューションセット」の名称を「監視テンプレート」に変更した。

08-51以前のコマンドと互換性を持つ新形式のコマンドが追加されたことに伴い，コマンドを次のように表記した。

09-00以降のコマンド（08-51以前のコマンド）

PFM - Agent for Dominoの適用OSから次のOSを削除した。

Microsoft(R) Windows(R) 2000

AIX 5L V5.2

PFM - Agent for Dominoの適用OSに次のOSを追加した。

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008

AIX V6.1

監視対象となるLotus Dominoのバージョン8.5をサポートした。

監視対象となるLotus Dominoからバージョン5およびバージョン6を対象外とした。

アラームの監視テンプレートのバージョンを7.00から09.00に変更した。変更内容を次に示す。

追加（アラーム）

Availability（PFM Domino Template Alarms 09.00）

Availability（PFM Domino Template Alarms [SRV] 09.00）

DataDirectory Usage（PFM Domino Template Alarms 09.00）

DataDirectory Usage（PFM Domino Template Alarms [DB] 09.00）

DB Response

Dead Mail

HTTP Down

IMAP Down

LDAP Down

Log Detect

NNTP Down

POP3 Down

Router Down

Server Down

SMTP Down

Waiting Mail

追加（レポート）

Notes Log Status Summary（4.0）

Router Status Summary（4.0）

Server Status Summary（4.0）

Task Status Summary（4.0）

追加（フィールド）

レポート名

フィールド名

Dead Mail Status Summary

Mail Dead

Waiting Mail Status Summary

Mail Waiting

削除（アラーム）

DbCacheEntries Usage

Login Users

Mail Dead Custom

Mail Waiting Custom

Mem Alloc Kbytes

Repl Cluster Failed

データモデルのバージョンを5.0から6.0に変更した。

次のレコードを追加した。

User Defined Stat Overview（PI_PIST）

次のレコードのフィールドで，サポートバージョンに「8.5.x」を追加した。

Agent Detail（PD_PDAG）

Calendar Detail（PD_PDCL）

Database Detail（PD_PDDB）

Database Knowledge Overview（PI_PIDK）

Database Overview（PI_PIDB）

Domino Detail（PD_PDDM）

Domino Overview（PI_PIDM）

Health Check Overview（PI_PIHC）

HTTP Information Overview（PI_PIHT）

IMAP Detail（PD_PDIM）

IMAP Overview（PI_PIIM）

Internet Cluster Manager Detail（PD_PDCM）

Internet Cluster Manager Overview（PI_PICM）

LDAP Detail（PD_PDLP）

LDAP Overview（PI_PILP）

Logical Disk Overview（PI_PILG）

Mail Detail（PD_PDML）

Mail Knowledge Overview（PI_PIMK）

Mail Overview（PI_PIML）

Memory Detail（PD_PDMM）

Memory Overview（PI_PIMM）

Network Detail（PD_PDNE）

Network Overview（PI_PINE）

Notes Log Check Overview（PL_PLNL）

POP3 Detail（PD_PDPP）

Quality of Mail Service Overview（PI_PIQM）

Quality of Service Overview（PI_PIQS）

Replica Detail（PD_PDRP）

Replica Overview（PI_PIRP）

Serial Port Detail（PD_PDXP）

Serial Port Overview（PI_PIXP）

Server Detail（PD_PDSV）

Server Overview（PI_PISV）

Shared Mail Object Detail（PD_PDSO）

SMTP Detail（PD_PDSM）

SMTP Overview（PI_PISM）

System Detail（PD_PD）

System Overview（PI_PI）

Web Retriever Detail（PD_PDWR）

Web Retriever Overview（PI_PIWR）

付録N　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

付録N.1　関連マニュアル

関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

JP1/Performance Management関連

JP1 Version 11 JP1/Performance Management 設計・構築ガイド（3021-3-A37）

JP1 Version 11 JP1/Performance Management 運用ガイド（3021-3-A38）

JP1 Version 11 JP1/Performance Management リファレンス（3021-3-A39）

JP1関連

JP1 Version 11 JP1/Base 運用ガイド（3021-3-A01）

JP1 Version 10 JP1/NETM/DM 運用ガイド1（Windows(R)用）（3021-3-177）

JP1 Version 10 JP1/NETM/DM Client（UNIX(R)用）（3021-3-181）

付録N.2　このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，製品名を次のように表記しています。

表記

製品名

AIX

AIX V6.1

AIX 6.1

AIX V7.1

AIX 7.1

HP-UX

HP-UX 11i

HP-UX 11i V3 (IPF)

IPF

Itanium(R) Processor Family

JP1/IM

JP1/IM - Manager

JP1/Integrated Management - Manager

JP1/IM - View

JP1/Integrated Management - View

JP1/SLM

JP1/SLM - Manager

JP1/Service Level Management

JP1/SLM - UR

JP1/Service Level Management - User Response

JP1/NETM/DM

JP1/NETM/DM Client

JP1/NETM/DM Manager

JP1/NETM/DM SubManager

Linux

Cent OS

CentOS 6 (x64)

CentOS 6.1 (x64)以降

CentOS 7

CentOS 7.1以降

Linux 6 (x64)

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6.1 (64-bit x86_64)以降

Linux 7

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 7.1以降

Oracle Linux

Oracle Linux 6 (x64)

Oracle Linux(R) Operating System 6.1 (x64)以降

Oracle Linux 7

Oracle Linux(R) Operating System 7.1以降

SUSE Linux

SUSE Linux 12

SUSE Linux(R) Enterprise Server 12

NNM

HP NNM

HP Network Node Manager Software バージョン6以前

HP Network Node Manager Starter Edition Software バージョン7.5以前

JP1/Cm2/NNM

JP1/Cm2/Network Node Manager バージョン7以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition 250 バージョン8以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition Enterprise バージョン8以前

Performance Management

JP1/Performance Management

PFM - Agent

PFM - Agent for Cosminexus

JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Server

PFM - Agent for DB2

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM DB2

PFM - Agent for Domino

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Domino

PFM - Agent for Enterprise Applications

JP1/Performance Management - Agent Option for Enterprise Applications

PFM - Agent for Exchange Server

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Server

PFM - Agent for HiRDB

JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB

PFM - Agent for IIS

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Server

PFM - Agent for JP1/AJS

PFM - Agent for JP1/AJS2

JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS2

PFM - Agent for JP1/AJS3

JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS3

PFM - Agent for Microsoft SQL Server

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server

PFM - Agent for OpenTP1

JP1/Performance Management - Agent Option for OpenTP1

PFM - Agent for Oracle

JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle

PFM - Agent for Platform

PFM - Agent for Platform(UNIX)

JP1/Performance Management - Agent Option for Platform(UNIX用)

PFM - Agent for Platform(Windows)

JP1/Performance Management - Agent Option for Platform(Windows用)

PFM - Agent for Service Response

JP1/Performance Management - Agent Option for Service Response

PFM - Agent for WebLogic Server

JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle(R) WebLogic Server

JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle(R) WebLogic Server

PFM - Agent for WebSphere Application Server

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere Application Server

PFM - Agent for WebSphere MQ

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere MQ

PFM - Base

JP1/Performance Management - Base

PFM - Manager

JP1/Performance Management - Manager

PFM - RM

PFM - RM for Microsoft SQL Server

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Microsoft(R) SQL Server

PFM - RM for Oracle

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Oracle

PFM - RM for Platform

PFM - RM for Platform(UNIX)

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform(UNIX用)

PFM - RM for Platform(Windows)

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform(Windows用)

PFM - RM for Virtual Machine

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Virtual Machine

PFM - Web Console

JP1/Performance Management - Web Console

Solaris

Solaris 10

Solaris 10 (SPARC)

PFM - Manager，PFM - Agent，PFM - Base，PFM - Web Console，およびPFM - RMを総称して，Performance Managementと表記することがあります。

HP-UX，Solaris，AIX，およびLinuxを総称して，UNIXと表記することがあります。

付録N.3　このマニュアルで使用する英略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

英略語

英字での表記

API

Application Programming Interface

CPU

Central Processing Unit

CSV

Comma Separated Values

DDL

Data Define Language

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

DML

Data Manipulation Language

FQDN

Fully Qualified Domain Name

HTML

Hyper Text Markup Language

HTTP

HyperText Transfer Protocol

IP

Internet Protocol

IPv4

Internet Protocol Version 4

IPv6

Internet Protocol Version 6

LAN

Local Area Network

NAPT

Network Address Port Translation

NAT

Network Address Translation

ODBC

Open Database Connectivity

OS

Operating System

SNMP

Simple Network Management Protocol

TCP

Transmission Control Protocol

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

UAC

User Account Control

URL

Uniform Resource Locator

Web

World Wide Web

WOW64

Windows On Windows 64

付録N.4　このマニュアルでのプロダクト名，サービスID，およびサービスキーの表記

Performance Management 09-00以降では，プロダクト名表示機能を有効にすることで，サービスIDおよびサービスキーをプロダクト名で表示できます。

識別子

プロダクト名表示機能

無効

有効

サービスID

LS1ホスト名

ホスト名<Domino>(Store)

LA1ホスト名

ホスト名<Domino>

サービスキー

agtl

Domino

このマニュアルでは，プロダクト名表示機能を有効としたときの形式で表記しています。

なお，プロダクト名表示機能を有効にできるのは，次の条件を同時に満たす場合です。

PFM - Agentの同一装置内の前提プログラム（PFM - ManagerまたはPFM - Base）のバージョンが09-00以降

PFM - Web Consoleおよび接続先のPFM - Managerのバージョンが09-00以降

付録N.5　Performance Managementのインストール先ディレクトリの表記

このマニュアルでは，Windows版Performance Managementのインストール先フォルダをインストール先フォルダ，UNIX版Performance Managementのインストール先ディレクトリをインストール先ディレクトリと表記しています。

Windows版Performance Managementのデフォルトのインストール先フォルダは，次のとおりです。

PFM - Baseのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files (x86)¥Hitachi¥jp1pc

このマニュアルでは，PFM - Baseのインストール先フォルダを，インストール先フォルダと表記しています。

PFM - Managerのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files (x86)¥Hitachi¥jp1pc

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files (x86)¥Hitachi¥jp1pcWebCon

UNIX版Performance Managementのデフォルトのインストール先ディレクトリは，次のとおりです。

PFM - Baseのインストール先フォルダ

/opt/jp1pc

PFM - Managerのインストール先ディレクトリ

/opt/jp1pc

PFM - Web Consoleのインストール先ディレクトリ

/opt/jp1pcwebcon

付録N.6　Performance Managementで対応するNNM製品について

Performance Managementでは，次の製品との連携をサポートしています。

HP Network Node Manager Software バージョン6以前

HP Network Node Manager Starter Edition Software バージョン7.5以前

JP1/Cm2/Network Node Manager バージョン7以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition 250 バージョン8以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition Enterprise バージョン8以前

このマニュアルでは，これらの製品を「NNM」，これらの製品と連携するための機能を「NNM連携」と表記します。

なお，Performance Managementでは，次の製品との連携はサポートしていません。ご注意ください。

HP Network Node Manager i Software v8.10

JP1/Cm2/Network Node Manager i 09-00以降

付録N.7　KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024 バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

付録O　用語解説

（英字）

Action Handler

PFM - ManagerまたはPFM - Agentのサービスの1つです。アクションを実行するサービスのことです。

Agent Collector

PFM - Agentのサービスの1つです。パフォーマンスデータを収集したり，アラームに設定されたしきい値で，パフォーマンスデータを評価したりするサービスのことです。

Agent Store

PFM - Agentのサービスの1つです。パフォーマンスデータを格納するサービスのことです。Agent Storeサービスは，パフォーマンスデータの記録のためにデータベースを使用します。各PFM - Agentに対応して，各Agent Storeサービスがあります。

Correlator

PFM - Managerのサービスの1つです。サービス間のイベント配信を制御するサービスのことです。アラームの状態を評価して，しきい値を超過するとアラームイベントおよびエージェントイベントを，Trap GeneratorサービスおよびPFM - Web Consoleに送信します。

JP1/SLM

業務システムをサービス利用者が体感している性能などの視点で監視し，サービスレベルの維持を支援する製品です。

JP1/SLMと連携することで，稼働状況の監視を強化できます。

Master Manager

PFM - Managerのサービスの1つです。PFM - Managerのメインサービスのことです。

Master Store

PFM - Managerのサービスの1つです。各PFM - Agentから発行されたアラームイベントを管理するサービスのことです。Master Storeサービスはイベントデータの保持のためにデータベースを使用します。

Name Server

PFM - Managerのサービスの1つです。システム内のサービス構成情報を管理するサービスのことです。

ODBCキーフィールド

PFM - ManagerまたはPFM - Baseで，Storeデータベースに格納されているレコードのデータを利用する場合に必要な主キーを示します。ODBCキーフィールドには，全レコード共通のものと各レコード固有のものとがあります。

PDレコードタイプ

→「Product Detailレコードタイプ」を参照してください。

Performance Management

システムのパフォーマンスに関する問題を監視および分析するために必要なソフトウェア群の総称です。Performance Managementは，次の5つのプログラムプロダクトで構成されます。

PFM - Manager

PFM - Web Console

PFM - Base

PFM - Agent

PFM - RM

PFM - Agent

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの1つです。PFM - Agentは，システム監視機能に相当し，監視対象となるアプリケーション，データベース，OSによって，各種のPFM - Agentがあります。PFM - Agentには，次の機能があります。

監視対象のパフォーマンスの監視

監視対象のデータの収集および記録

PFM - Base

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの1つです。Performance Managementの稼働監視を行うための基盤機能を提供します。PFM - Agentを動作させるための前提製品です。PFM - Baseには，次の機能があります。

各種コマンドなどの管理ツール

Performance Managementと他システムとの連携に必要となる共通機能

PFM - Manager

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの1つです。PFM - Managerは，マネージャ機能に相当し，次の機能があります。

Performance Managementのプログラムプロダクトの管理

イベントの管理

PFM - Manager名

Storeデータベースに格納されているフィールドを識別するための名称です。コマンドでフィールドを指定する場合などに使用します。

PFM - View名

PFM - Manager名の別名です。PFM - Manager名に比べ，より直感的な名称になっています。例えば，PFM - Manager名の「INPUT_RECORD_TYPE」は，PFM - View名で「Record Type」です。PFM - Web ConsoleのGUI上でフィールドを指定する場合などに使用します。

PFM - Web Console

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの1つです。WebブラウザでPerformance Managementシステムを一元的に監視するためWebアプリケーションサーバの機能を提供します。PFM - Web Consoleには，次の機能があります。

GUIの表示

統合監視および管理機能

レポートの定義およびアラームの定義

PIレコードタイプ

→「Product Intervalレコードタイプ」を参照してください。

PLレコードタイプ

→「Product Logレコードタイプ」を参照してください。

Product Detailレコードタイプ

現在起動しているプロセスの詳細情報など，ある時点でのシステムの状態を示すパフォーマンスデータが格納されるレコードタイプのことです。PDレコードタイプは，次のような，ある時点でのシステムの状態を知りたい場合に使用します。

システムの稼働状況

現在使用しているファイルシステム容量

Product Intervalレコードタイプ

1分ごとのプロセス数など，ある一定の時間（インターバル）ごとのパフォーマンスデータが格納されるレコードタイプのことです。PIレコードタイプは，次のような，時間の経過に伴うシステムの状態の変化や傾向を分析したい場合に使用します。

一定時間内に発生したシステムコール数の推移

使用しているファイルシステム容量の推移

Product Logレコードタイプ

UNIX上で実行されているアプリケーションまたはデータベースのログ情報が格納されるレコードタイプのことです。

Storeデータベース

Agent Collectorサービスが収集したパフォーマンスデータが格納されるデータベースのことです。

Trap Generator

PFM - Managerのサービスの1つです。SNMPトラップを発行するサービスのことです。

（ア行）

アクション

監視するデータがしきい値に達した場合に，Performance Managementによって自動的に実行される動作のことです。次の動作があります。

Eメールの送信

コマンドの実行

SNMPトラップの発行

JP1イベントの発行

アラーム

監視するデータがしきい値に達した場合のアクションやイベントメッセージを定義した情報のことです。

アラームテーブル

次の情報を定義した1つ以上のアラームをまとめたテーブルです。

監視するオブジェクト（Process，TCP，WebServiceなど）

監視する情報（CPU使用率，1秒ごとの受信バイト数など）

監視する条件（しきい値）

インスタンス

このマニュアルでは，インスタンスという用語を次のように使用しています。

レコードの記録形式を示す場合

1行で記録されるレコードを「単数インスタンスレコード」，複数行で記録されるレコードを「複数インスタンスレコード」，レコード中の各行を「インスタンス」と呼びます。

PFM - Agentの起動方式を示す場合

同一ホスト上の監視対象を1つのエージェントで監視する方式のエージェントを「シングルインスタンスエージェント」，同一ホスト上の監視対象を複数のエージェントで監視する方式のエージェントを「マルチインスタンスエージェント」，マルチインスタンスエージェントの各エージェントサービスを「インスタンス」と呼びます。

エージェント

パフォーマンスデータを収集するPFM - Agentのサービスのことです。

（カ行）

監視テンプレート

PFM - Agentに用意されている，定義済みのアラームとレポートのことです。監視テンプレートを使用することで，複雑な定義をしなくてもPFM - Agentの運用状況を監視する準備が容易にできるようになります。

管理ツール

サービスの状態の確認やパフォーマンスデータを操作するために使用する各種のコマンドまたはGUI上の機能のことです。次のことができます。

サービスの構成および状態の表示

パフォーマンスデータの退避および回復

パフォーマンスデータのテキストファイルへのエクスポート

パフォーマンスデータの消去

クラスタシステム

クラスタシステムとは，複数のサーバシステムを連携して1つのシステムとして運用するシステムで，障害が発生しても業務を継続できるようにすることを目的としています。業務を実行中のサーバ（実行系）で障害が発生すると，待機していた別のサーバ（待機系）が業務の処理を引き継ぎます。実行「系」から待機「系」へ業務を切り替えるので，「系切り替えシステム」とも呼びます。

なお，クラスタシステムという用語には，並列処理による負荷分散機能という意味もありますが，このマニュアルでは，系を切り替えて業務の中断を防ぐ機能のことだけを指します。

（サ行）

サービスID

Performance Managementプログラムのサービスに付加された，一意のIDのことです。コマンドを使用してPerformance Managementのシステム構成を確認する場合，または個々のエージェントのパフォーマンスデータをバックアップする場合などは，Performance ManagementプログラムのサービスIDを指定してコマンドを実行します。

サービスIDの形式は，プロダクト名表示機能の設定によって異なります。サービスIDの形式については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照してください。

スタンドアロンモード

PFM - Agent単独で起動している状態のことです。PFM - ManagerのMaster ManagerサービスおよびName Serverサービスが，障害などのため起動できない状態でも，PFM - Agentだけを起動して，パフォーマンスデータを収集できます。

ステータス管理機能

PFM - ManagerおよびPFM - Agent上で動作するすべてのサービスの状態を管理する機能です。ステータス管理機能を用いると，システム管理者は各ホストでのサービスの起動や停止などの状態を正しく把握できるため，障害復旧のための適切な対処を迅速に行うことができます。

（タ行）

単数インスタンスレコード

1行で記録されるレコードです。このレコードは，固有のODBCキーフィールドを持ちません。

→「インスタンス」を参照してください。

データベースID

PFM - Agentの各レコードに付けられた，レコードが格納されるデータベースを示すIDです。データベースIDは，そのデータベースに格納されるレコードの種類を示しています。データベースIDを次に示します。

PI：PIレコードタイプのレコードのデータベースであることを示します。

PD：PDレコードタイプのレコードのデータベースであることを示します。

データモデル

各PFM - Agentが持つレコードおよびフィールドの総称のことです。データモデルは，バージョンで管理されています。

ドリルダウンレポート

レポートまたはレポートのフィールドに関連づけられたレポートです。あるレポートの詳細情報や関連情報を表示したい場合に使用します。

（ハ行）

バインド

アラームをエージェントと関連づけることです。バインドすると，エージェントによって収集されているパフォーマンスデータが，アラームで定義したしきい値に達した場合，ユーザーに通知できるようになります。

パフォーマンスデータ

監視対象システムから収集したリソースの稼働状況データのことです。

非対話形式（コマンド）

コマンドの実行中に必要な入力作業について，オプションの指定や定義ファイルの読み込みで代替するコマンドの実行形式です。

非対話形式でコマンドを実行することで，稼働監視システムの構築を省力化でき，ユーザーの負担を軽減できます。

フィールド

レコードを構成するパフォーマンスデータの集まりのことです。

複数インスタンスレコード

複数行で記録されるレコードです。このレコードは，固有のODBCキーフィールドを持っています。

→「インスタンス」を参照してください。

物理ホスト

クラスタシステムを構成する各サーバに固有な環境のことです。物理ホストの環境は，フェールオーバー時にもほかのサーバに引き継がれません。

（ラ行）

ライフタイム

各レコードに収集されるパフォーマンスデータの一貫性が保証される期間のことです。

リアルタイムレポート

監視対象の現在の状況を示すレポートです。

履歴レポート

監視対象の過去から現在までの状況を示すレポートです。

レコード

収集したパフォーマンスデータを格納する形式のことです。レコードの種類は，Storeデータベースの各データベースによって異なります。

レポート

PFM - Agentが収集したパフォーマンスデータをグラフィカルに表示する際の情報を定義したものです。主に，次の情報を定義します。

レポートに表示させるレコード

パフォーマンスデータの表示項目

パフォーマンスデータの表示形式（表，グラフなど）

論理ホスト

クラスタシステムでの運用時にドミノサーバの実行環境となる論理上のサーバのことです。障害の発生時には，論理ホスト単位で系が切り替わります。

論理ホストは専用のIPアドレスを持ち，系切り替え時にはそのIPアドレスを引き継いで動作します。そのため，障害で物理的なサーバが切り替わった場合も，クライアントからは同じIPアドレスでアクセスでき，1つのサーバが常に動作しているように見えます。

索引

A

Action Handler[1]

Agent Collector[1]

Agent Collectorサービスのプロパティ一覧[1]

Agent Collectorのプロパティ一覧[1]

Agent Detail（PD_PDAG）レコード[1]

Agent Store[1]

Agent Storeサービスのプロパティ一覧[1]

Agent Storeのプロパティ一覧[1]

Availabilityアラーム〔PFM Domino Template Alarms [SRV] 09.00〕[1]

Availabilityアラーム〔PFM Domino Template Alarms 09.00〕[1]

C

Calendar Detail（PD_PDCL）レコード[1]

Cluster Manager Detail[1]

Cluster Replication Detail[1]

Correlator[1]

D

Database Access Status - Top 10 Databases[1]

Database Cache Detail[1]

Database Detail（PD_PDDB）レコード[1]

Database Detail（PI_PIDB）レコード[1]

Database Knowledge Overview（PI_PIDK）レコード[1]

Database Note Count Status - Top 10 Databases[1]

Database Size Status - Top 10 Databases[1]

DataDirectory Drive Usage Trend（Multi-Agent）[1]

DataDirectory Usageアラーム〔PFM Domino Template Alarms [DB] 09.00〕[1]

DataDirectory Usageアラーム〔PFM Domino Template Alarms 09.00〕[1]

Days for period-excess mail［UNIXの場合］[1]

Days for period-excess mail［Windowsの場合］[1]

DbCache Usage Status[1]

DbCache Usage Status Summary[1]

DB Responseアラーム[1]

Dead Mail Status（Multi-Agent）[1]

Dead Mail Status Summary[1]

Dead Mailアラーム[1]

Domino Agent Failed Status Summary[1]

Domino Detail（PD_PDDM）レコード[1]

Domino Memory Status[1]

Domino Memory Status Summary[1]

Domino Memory Status Trend（Multi-Agent）[1]

Domino Overview（PI_PIDM）レコード[1]

Domino Program Directory［UNIXの場合］[1]

Domino Program Directory［Windowsの場合］[1]

E

Expired Mail Status - Top 10 Databases[1]

H

HAクラスタシステム[1]

Health Check Overview（PI_PIHC）レコード[1]

Health Check Status（4.0）[1]

HTTP Commands Status[1]

HTTP Commands Status Trend（Multi-Agent）[1]

HTTP Downアラーム[1]

HTTP Information Overview（PI_PIHT）レコード[1]

I

IMAP Detail（PD_PDIM）レコード[1]

IMAP Downアラーム[1]

IMAP Overview（PI_PIIM）レコード[1]

Includeファイルの書式[1]

Internet Cluster Manager Detail（PD_PDCM）レコード[1]

Internet Cluster Manager Overview（PI_PICM）レコード[1]

IPv4環境とIPv6環境での通信について[1]

IPアドレスの設定〔UNIXの場合〕[1]

IPアドレスの設定〔Windowsの場合〕[1]

J

JP1/SLM[1]

JP1/SLMとの連携[1]

jpcconf inst listコマンド[1]、[2]、[3]

jpcconf inst setupコマンド[1]、[2]

jpcconf inst unsetupコマンド[1]、[2]、[3]

jpcconf mgrhost defineコマンド[1]

jpchostsファイル[1]、[2]

jpcrasコマンド[1]

jpcsto.iniファイルの設定項目〔UNIXの場合〕[1]

jpcsto.iniファイルの設定項目〔Windowsの場合〕[1]

jpcsto.iniファイルの編集手順〔UNIXの場合〕[1]

jpcsto.iniファイルの編集手順〔Windowsの場合〕[1]

jpctool service listコマンド[1]

L

LANG環境変数の設定[1]

LDAP Detail（PD_PDLP）レコード[1]

LDAP Downアラーム[1]

LDAP Overview（PI_PILP）レコード[1]

Log Detectアラーム[1]

Logical Disk Overview（PI_PILG）レコード[1]

Login Users Status[1]

Login Users Status（Multi-Agent）[1]

Login Users Status Summary[1]

Login Users Status Trend（Multi-Agent）[1]

Log Recordsプロパティの設定[1]

Lotus Dominoが動作しているマシンのメモリー空き容量を監視したい[1]

Lotus Dominoのメモリー使用量を監視したい[1]

M

Mail Database Size Status - Top 10 Databases[1]

Mail Deliveries Detail[1]

Mail Delivery Status[1]

Mail Delivery Status Trend（Multi-Agent）[1]

Mail Detail（PD_PDML）レコード[1]

Mail Knowledge Overview（PI_PIMK）レコード[1]

Mail Overview（PI_PIML）レコード[1]

Mail Service Quality Status[1]

Master Manager[1]

Master Store[1]

Memory Detail（PD_PDMM）レコード[1]

Memory Overview（PI_PIMM）レコード[1]

Message Transfer Agent Detail（PD_PDMT）レコード[1]

Message Transfer Agent Overview（PI_PIMT）レコード[1]

Minutes for dead mail［UNIXの場合］[1]

Minutes for dead mail［Windowsの場合］[1]

Minutes for remaining mail［UNIXの場合］[1]

Minutes for remaining mail［Windowsの場合］[1]

N

Names Database Access Status[1]

Names Database Size Status Trend（Multi-Agent）[1]

Name Server[1]

Network Detail（PD_PDNE）レコード[1]

Network Overview（PI_PINE）レコード[1]

NNTP Detail（PD_PDNN）レコード[1]

NNTP Downアラーム[1]

NNTP Overview（PI_PINN）レコード[1]

notes.ini［UNIXの場合］[1]

notes.ini［Windowsの場合］[1]

notesconsole[1]

Notes Log Check Optionsプロパティの設定[1]

Notes Log Check Overview（PL_PLNL）レコード[1]

Notes Log Status Summary（4.0）[1]

Notes Log情報の収集の概要[1]

notesrestart[1]

Notesログに特定のメッセージが出力されたことを監視したい[1]

O

ODBCキーフィールド[1]

ODBCキーフィールド一覧[1]

P

PD_PD[1]

PD_PDAG[1]

PD_PDCL[1]

PD_PDCM[1]

PD_PDDB[1]

PD_PDDM[1]

PD_PDIM[1]

PD_PDLP[1]

PD_PDML[1]

PD_PDMM[1]

PD_PDMT[1]

PD_PDNE[1]

PD_PDNN[1]

PD_PDPP[1]

PD_PDRP[1]

PD_PDSM[1]

PD_PDSO[1]

PD_PDSV[1]

PD_PDWR[1]

PD_PDXP[1]

PDレコードタイプ[1]、[2]

Performance Management[1]

Performance Managementシステムの障害回復[1]

Performance Managementプログラム〔UNIXの場合〕[1]

Performance Managementプログラム〔Windowsの場合〕[1]

PFM - Agent[1]

PFM - Agent for Dominoのアンインストールとアンセットアップの流れ〔UNIXの場合〕[1]

PFM - Agent for Dominoのアンインストールとアンセットアップの流れ〔Windowsの場合〕[1]

PFM - Agent for Dominoの運用方式の変更[1]

PFM - Agent for Dominoの運用方式の変更〔UNIXの場合〕[1]

PFM - Agent for Dominoの運用方式の変更〔Windowsの場合〕[1]

PFM - Agent for Dominoの概要[1]

PFM - Agent for Dominoのシステム構成の変更〔UNIXの場合〕[1]

PFM - Agent for Dominoのシステム構成の変更〔Windowsの場合〕[1]

PFM - Agent for Dominoの接続先PFM - Managerの設定〔UNIXの場合〕[1]

PFM - Agent for Dominoの接続先PFM - Managerの設定〔Windowsの場合〕[1]

PFM - Agent for Dominoのセットアップ手順〔UNIXの場合〕[1]

PFM - Agent for Dominoのセットアップ手順〔Windowsの場合〕[1]

PFM - Agent for Dominoのセットアップファイルをコピーする〔UNIXの場合〕[1]

PFM - Agent for Dominoのセットアップファイルをコピーする〔Windowsの場合〕[1]

PFM - Agent for Dominoの登録〔UNIXの場合〕[1]

PFM - Agent for Dominoの登録〔Windowsの場合〕[1]

PFM - Agent for Dominoの特長[1]

PFM - Agent for Dominoのファイルおよびディレクトリ一覧[1]

PFM - Agent for Dominoのプロパティ[1]

PFM - Agentの登録〔Windowsの場合〕[1]

PFM - Agentの論理ホストのアンセットアップ〔UNIXの場合〕[1]

PFM - Agentの論理ホストのアンセットアップ〔Windowsの場合〕[1]

PFM - Agentの論理ホストのセットアップ〔UNIXの場合〕[1]

PFM - Agentの論理ホストのセットアップ〔Windowsの場合〕[1]

PFM - Base[1]

PFM - Manager[1]

PFM - Managerが停止した場合の影響[1]

PFM - Managerでの設定の削除〔UNIXの場合〕[1]

PFM - Managerでの設定の削除〔Windowsの場合〕[1]

PFM - Manager名[1]

PFM - View名[1]

PFM - Web Console[1]

PI_PI[1]

PI_PICM[1]

PI_PIDB[1]

PI_PIDK[1]

PI_PIDM[1]

PI_PIHC[1]

PI_PIHT[1]

PI_PIIM[1]

PI_PILG[1]

PI_PILP[1]

PI_PIMK[1]

PI_PIML[1]

PI_PIMM[1]

PI_PIMT[1]

PI_PINE[1]

PI_PINN[1]

PI_PIQM[1]

PI_PIQS[1]

PI_PIRP[1]

PI_PISM[1]

PI_PIST[1]

PI_PISV[1]

PI_PIWR[1]

PI_PIXP[1]

PI Recordsプロパティの設定[1]

PIレコードタイプ[1]、[2]

PL_PLNL[1]

PLレコードタイプ[1]

POP3 Detail（PD_PDPP）レコード[1]

POP3 Downアラーム[1]

Product Detailレコードタイプ[1]

Product Intervalレコードタイプ[1]

Product Logレコードタイプ[1]

Q

Quality of Mail Service Overview（PI_PIQM）レコード[1]

Quality of Service Overview（PI_PIQS）レコード[1]

R

Replica Detail（PD_PDRP）レコード[1]

Replica Overview（PI_PIRP）レコード[1]

Replication Status[1]

Replication Status Summary[1]

Replication Status Trend（Multi-Agent）[1]

Router Downアラーム[1]

Router Status Summary（4.0）[1]

S

Serial Port Detail（PD_PDXP）レコード[1]

Serial Port Overview（PI_PIXP）レコード[1]

Server Detail（PD_PDSV）レコード[1]

Server Downアラーム[1]

Server Overview（PI_PISV）レコード[1]

Server Status Summary（4.0）[1]

Server Transaction Status[1]

Server Transaction Status Trend（Multi-Agent）[1]

Shared Mail Object Detail（PD_PDSO）レコード[1]

SMTP Detail（PD_PDSM）レコード[1]

SMTP Downアラーム[1]

SMTP Overview（PI_PISM）レコード[1]

Store Version［UNIXの場合］[1]

Store Version［Windowsの場合］[1]

Storeデータベース[1]、[2]

Storeデータベースに格納されているデータをエクスポートすると出力されるフィールド[1]

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド[1]

syslogとWindowsイベントログの一覧[1]

System Detail（PD_PD）レコード[1]

System Overview[1]

System Overview（PI_PI）レコード[1]

System Overview Trend（Multi-Agent）[1]

T

Task Status Summary（4.0）[1]

TCPIP Connection Status[1]

TCPIP Connection Status Trend（Multi-Agent）[1]

TCP Service Quality Status[1]

Trap Generator[1]

U

User's mail template［UNIXの場合］[1]

User's mail template［Windowsの場合］[1]

User Defined Stat Optionsプロパティの設定[1]

User Defined Stat Overview（PI_PIST）レコード[1]

Use summary to mail count［UNIXの場合］[1]

Use summary to mail count［Windowsの場合］[1]

W

Waiting Mail Status（Multi-Agent）[1]

Waiting Mail Status Summary[1]

Waiting Mailアラーム[1]

Web Retriever Detail（PD_PDWR）レコード[1]

Web Retriever Overview（PI_PIWR）レコード[1]

Webブラウザでマニュアルを参照するための設定[1]

あ

アクション[1]、[2]

アラーム[1]、[2]

アラームアクション用コマンド[1]

アラーム一覧[1]

アラームテーブル[1]、[2]

アラームの記載形式[1]

アンインストール手順〔UNIXの場合〕[1]、[2]

アンインストール手順〔Windowsの場合〕[1]、[2]

アンインストールとアンセットアップ（UNIXの場合）[1]

アンインストールとアンセットアップ（Windowsの場合）[1]

アンインストールとアンセットアップの前に〔UNIXの場合〕[1]

アンインストールとアンセットアップの前に〔Windowsの場合〕[1]

アンインストールとアンセットアップ〔UNIXの場合〕[1]

アンインストールとアンセットアップ〔Windowsの場合〕[1]

アンインストールに必要なOSユーザー権限に関する注意事項〔UNIXの場合〕[1]

アンインストールに必要なOSユーザー権限に関する注意事項〔Windowsの場合〕[1]

アンセットアップ手順〔UNIXの場合〕[1]

アンセットアップ手順〔UNIXの場合〕[1]

アンセットアップ手順〔Windowsの場合〕[1]、[2]

い

インスタンス[1]

インスタンス環境のアンセットアップ〔UNIXの場合〕[1]

インスタンス環境のアンセットアップ〔Windowsの場合〕[1]

インスタンス環境の更新の設定[1]

インスタンス環境の更新の設定〔UNIXの場合〕[1]

インスタンス環境の更新の設定〔Windowsの場合〕[1]

インスタンス環境の設定〔UNIXの場合〕[1]、[2]

インスタンス環境の設定〔Windowsの場合〕[1]、[2]

インスタンス環境のディレクトリ構成[1]

インスタンス環境のフォルダ構成[1]

インスタンス環境を削除する〔UNIXの場合〕[1]

インスタンス環境を削除する〔Windowsの場合〕[1]

インスタンス情報を設定する〔UNIXの場合〕[1]

インスタンス情報を設定する〔Windowsの場合〕[1]

インストール手順〔UNIXの場合〕[1]、[2]

インストール手順〔Windowsの場合〕[1]、[2]

インストールとセットアップ（UNIXの場合）[1]、[2]

インストールとセットアップ（Windowsの場合）[1]、[2]

インストールとセットアップの流れ〔UNIXの場合〕[1]、[2]

インストールとセットアップの流れ〔Windowsの場合〕[1]、[2]

インストールとセットアップの前に〔UNIXの場合〕[1]、[2]

インストールとセットアップの前に〔Windowsの場合〕[1]、[2]

インストールとセットアップ〔UNIXの場合〕[1]

インストールとセットアップ〔Windowsの場合〕[1]

インストールに必要なOSユーザー権限について〔UNIXの場合〕[1]

インストールに必要なOSユーザー権限について〔Windowsの場合〕[1]

え

エイリアス名[1]、[2]

エージェント[1]

か

カーネルパラメーター[1]

稼働状況ログ[1]

環境変数に関する注意事項[1]、[2]

監視対象プログラム〔UNIXの場合〕[1]

監視対象ホストに障害が発生した場合のフェールオーバー[1]

監視テンプレート[1]、[2]、[3]、[4]

監視テンプレートの概要[1]

管理ツール[1]

き

共通フィールド[1]

共通メッセージログ[1]、[2]

共有ディスクのアンマウント〔UNIXの場合〕[1]、[2]

共有ディスクのマウント〔UNIXの場合〕[1]、[2]

共有ディスクをオフラインにする〔Windowsの場合〕[1]、[2]

共有ディスクをオンラインにする〔Windowsの場合〕[1]、[2]

く

クラスタ運用時のディスク占有量[1]

クラスタ間の複製エラーを監視したい[1]

クラスタシステム[1]

クラスタシステムでのインストールとセットアップについて〔UNIXの場合〕[1]

クラスタシステムでのインストールとセットアップについて〔Windowsの場合〕[1]

クラスタシステムでの運用[1]

クラスタシステムでの環境設定〔UNIXの場合〕[1]

クラスタシステムでの環境設定〔Windowsの場合〕[1]

クラスタシステムの概要[1]

クラスタソフトからのPFM - Agentの登録解除〔UNIXの場合〕[1]

クラスタソフトからのPFM - Agentの登録解除〔Windowsの場合〕[1]

クラスタソフトからの起動・停止の確認〔UNIXの場合〕[1]

クラスタソフトからの起動・停止の確認〔Windowsの場合〕[1]

クラスタソフトからの停止〔UNIXの場合〕[1]

クラスタソフトからの停止〔Windowsの場合〕[1]

クラスタソフトへのPFM - Agentの登録〔UNIXの場合〕[1]

クラスタソフトへのPFM - Agentの登録〔Windowsの場合〕[1]

け

言語環境の設定〔Windowsの場合〕[1]、[2]

こ

固有フィールド[1]

さ

サーバタスク稼働状況を監視したい[1]

サーバタスクダウンを自動復旧したい[1]

サービスID[1]

サービスに関する注意事項〔UNIXの場合〕[1]

サービスに関する注意事項〔Windowsの場合〕[1]

し

識別子一覧[1]

システム見積もり[1]

システムログ[1]

実ホスト名[1]、[2]

障害検知[1]

障害発生時の資料採取の準備[1]

す

スタンドアロンモード[1]

ステータス管理機能[1]、[2]

せ

接続先PFM - Managerの設定〔UNIXの場合〕[1]

接続先PFM - Managerの設定〔Windowsの場合〕[1]

セットアップコマンドを実行する〔PFM - Managerホスト：UNIXの場合〕[1]

セットアップコマンドを実行する〔PFM - Managerホスト：Windowsの場合〕[1]

セットアップコマンドを実行する〔PFM - Web Consoleホスト：UNIXの場合〕[1]

セットアップコマンドを実行する〔PFM - Web Consoleホスト：Windowsの場合〕[1]

セットアップ手順〔UNIXの場合〕[1]

セットアップ手順〔Windowsの場合〕[1]

セットアップやサービスの起動に関するトラブルシューティング[1]

前提OS〔UNIXの場合〕[1]

前提OS〔Windowsの場合〕[1]

前提プログラム〔UNIXの場合〕[1]

前提プログラム〔Windowsの場合〕[1]

そ

その他の注意事項〔アンインストール・アンセットアップ：UNIXの場合〕[1]

その他の注意事項〔アンインストール・アンセットアップ：Windowsの場合〕[1]

その他の注意事項〔インストール・セットアップ：UNIXの場合〕[1]

その他の注意事項〔インストール・セットアップ：Windowsの場合〕[1]

その他のトラブルに関するトラブルシューティング[1]

た

他Performance Managementプログラムの論理ホストのアンセットアップ〔UNIXの場合〕[1]

他Performance Managementプログラムの論理ホストのアンセットアップ〔Windowsの場合〕[1]

他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ〔UNIXの場合〕[1]

他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ〔Windowsの場合〕[1]

滞留メールの発生を監視したい[1]

単数インスタンスレコード[1]

つ

追加フィールド[1]

て

定義例[1]

ディスク占有量[1]

ディスク容量を不要に消費しているメールデータベースを特定したい[1]

データ型一覧[1]

データディレクトリの使用率を監視したい[1]

データベースID[1]

データベースキャッシュの使用率を監視したい[1]

データモデル[1]、[2]、[3]

デッドメールの発生を監視したい[1]

と

同一ホストにPerformance Managementプログラムを複数インストール，セットアップするときの注意事項〔UNIXの場合〕[1]

同一ホストにPerformance Managementプログラムを複数インストール，セットアップするときの注意事項〔Windowsの場合〕[1]

統計情報定義ファイル（StatDefine.ini）[1]

統計情報定義ファイル（StatDefine.ini）の書式[1]

動作ログ出力の設定[1]

動作ログの出力[1]

動作ログを出力するための設定[1]

ドミノクラスタシステム[1]

ドミノクラスタシステムでのPFM - Agent for Dominoの構成[1]

ドミノクラスタシステムでのドミノサーバの構成[1]

ドミノサーバコンソール入力コマンド機能[1]

ドミノサーバ再起動機能[1]

トラブルシューティング[1]

トラブルシューティング時に採取が必要な資料[1]

トラブルシューティング時に採取する資料の採取方法[1]

トラブルシューティング時に採取するログ情報[1]

トラブルシューティング時に採取するログ情報の種類[1]

トラブルシューティング時に参照するログファイルおよびフォルダ一覧[1]

トラブルへの対処方法[1]

ドリルダウンレポート[1]

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）[1]

ドリルダウンレポート（レポートレベル）[1]

トレースログ[1]、[2]

に

任意の統計値情報収集[1]

任意の統計値情報収集の概要[1]

任意の統計値情報収集の設定手順[1]

任意の統計値情報収集の注意事項[1]

ね

ネットワークに関する注意事項〔UNIXの場合〕[1]

ネットワークに関する注意事項〔Windowsの場合〕[1]

ネットワークの環境設定〔UNIXの場合〕[1]

ネットワークの環境設定〔Windowsの場合〕[1]

ネットワークの設定〔UNIXの場合〕[1]、[2]

ネットワークの設定〔Windowsの場合〕[1]、[2]

の

PFM - Agent for Dominoの登録〔UNIXの場合[1]

は

バージョンアップ手順とバージョンアップ時の注意事項[1]

バージョン互換[1]

配信エラーとなったメール数を監視したい[1]

バインド[1]、[2]

バックアップ[1]、[2]

パフォーマンス監視の運用例[1]

パフォーマンス監視の概要[1]

パフォーマンス監視のしかた[1]

パフォーマンスデータ[1]

パフォーマンスデータの格納先の変更[1]、[2]

パフォーマンスデータの格納先の変更〔UNIXの場合〕[1]、[2]

パフォーマンスデータの格納先の変更〔Windowsの場合〕[1]、[2]

パフォーマンスデータの管理方法[1]

パフォーマンスデータの収集と管理の概要[1]

パフォーマンスデータの収集方法[1]

ひ

非対話形式（コマンド）[1]

ふ

ファイアウォールの通過方向[1]

ファイルおよびディレクトリ一覧[1]

フィールド[1]、[2]、[3]

フィールドの値[1]

フェールオーバー時の処理[1]

複数インスタンスレコード[1]

複製のエラーを監視したい[1]

物理ホスト[1]

プログラムに関する注意事項〔UNIXの場合〕[1]

プログラムに関する注意事項〔Windowsの場合〕[1]

プログラムのインストール順序〔UNIXの場合〕[1]

プログラムのインストール順序〔Windowsの場合〕[1]

プログラムのインストール方法〔UNIXの場合〕[1]

プログラムのインストール方法〔Windowsの場合〕[1]

プロセス一覧[1]

ほ

ポート番号一覧[1]

ポート番号の設定の解除〔UNIXの場合〕[1]

ポート番号の設定の解除〔Windowsの場合〕[1]

ポート番号の設定〔UNIXの場合〕[1]

ポート番号の設定〔Windowsの場合〕[1]

ま

マニュアルの参照手順〔UNIXの場合〕[1]

マニュアルの参照手順〔Windowsの場合〕[1]

マニュアルを参照するための設定〔UNIXの場合〕[1]

マニュアルを参照するための設定〔Windowsの場合〕[1]

め

メッセージ[1]

メッセージ一覧[1]

メッセージの記載形式[1]

メッセージの形式[1]

メッセージの出力形式[1]

メッセージの出力先一覧[1]

メモリー所要量[1]

よ

要約ルール[1]

ら

ライフタイム[1]

り

リアルタイムレポート[1]、[2]

リストア[1]、[2]

履歴レポート[1]、[2]

れ

レコード[1]、[2]、[3]、[4]

レコード一覧[1]

レコードの記載形式[1]

レポート[1]、[2]

レポート一覧[1]

レポートの記載形式[1]

レポートのフォルダ構成[1]

ろ

ログインユーザー数を監視したい[1]

ログ情報の収集[1]

ログ情報の収集の設定手順[1]

ログ情報の収集の注意事項[1]

ログのファイルサイズ変更[1]、[2]

ログのファイルサイズ変更〔UNIXの場合〕[1]

ログのファイルサイズ変更〔Windowsの場合〕[1]

論理ホスト[1]

論理ホスト環境定義ファイルのインポート〔UNIXの場合〕[1]、[2]

論理ホスト環境定義ファイルのインポート〔Windowsの場合〕[1]、[2]

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポート[1]

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート〔UNIXの場合〕[1]、[2]

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート〔Windowsの場合〕[1]、[2]

論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー〔UNIXの場合〕[1]、[2]

論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー〔Windowsの場合〕[1]、[2]