JP1 Version 11　JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform

3021-3-A42-10

前書き

対象製品

●JP1/Performance Management - Manager（適用OS：Windows Server 2008 R2，Windows Server 2012，Windows Server 2016）

P-2A2C-AABL JP1/Performance Management - Manager 11-10

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A2C-5ABL JP1/Performance Management - Manager 11-10

P-CC2A2C-5RBL JP1/Performance Management - Web Console 11-10

●JP1/Performance Management - Manager（適用OS：CentOS 6 (x64)，CentOS 7，Linux 6 (x64)，Linux 7，Oracle Linux 6 (x64)，Oracle Linux 7，SUSE Linux 12）

P-812C-AABL JP1/Performance Management - Manager 11-10

製品構成一覧および内訳形名

P-CC812C-5ABL JP1/Performance Management - Manager 11-10

P-CC812C-5RBL JP1/Performance Management - Web Console 11-10

●JP1/Performance Management - Manager（適用OS：AIX V6.1，AIX V7.1，AIX V7.2）

P-1M2C-AABL JP1/Performance Management - Manager 11-10

製品構成一覧および内訳形名

P-CC1M2C-5ABL JP1/Performance Management - Manager 11-10

P-CC1M2C-5RBL JP1/Performance Management - Web Console 11-10

●JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform（適用OS：Windows Server 2008 R2，Windows Server 2012，Windows Server 2016）

P-2A2C-GCBL JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform 11-10

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A2C-5CBL JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform 11-10

P-CC2A2C-AJBL JP1/Performance Management - Base 11-10

●JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform（適用OS：CentOS 6 (x64)，CentOS 7，Linux 6 (x64)，Linux 7，Oracle Linux 6 (x64)，Oracle Linux 7，SUSE Linux 12）

P-812C-GCBL JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform 11-10

製品構成一覧および内訳形名

P-CC812C-5CBL JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform 11-10

P-CC812C-AJBL JP1/Performance Management - Base 11-10

これらの製品には，他社からライセンスを受けて開発した部分が含まれています。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，Cosminexus，HiRDB，JP1，OpenTP1，uCosminexusは，株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

Active Directoryは，米国Microsoft Corporationの，米国およびその他の国における登録商標または商標です。

AMDは，Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。

IBMは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM，AIXは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM，AIX 5Lは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM， DB2は，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM，WebSphereは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

Intelは，アメリカ合衆国および / またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Itaniumは，アメリカ合衆国および / またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

MicrosoftおよびSQL Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MicrosoftおよびVisual C++は，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MicrosoftおよびVisual Studioは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft Exchange Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

ODBCは，米国Microsoft Corporationが提唱するデータベースアクセス機構です。

OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

RSAは，米国EMC コーポレーションの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

すべてのSPARC商標は，米国SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC商標がついた製品は，米国Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。

SUSEは，米国およびその他の国におけるSUSE LLCの登録商標または商標です。

UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。

Win32は，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記

製品名

Internet Explorer

Windows(R) Internet Explorer(R)

Visual C++

Microsoft(R) Visual C++(R)

Visual Studio

Microsoft(R) Visual Studio(R)

Win32

Win32(R)

Windows Server 2003

Windows Server 2003 (x64)

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition

Windows Server 2003 (x86)

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition

Windows Server 2008

Windows Server 2008

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard

Windows Server 2008 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard

Windows Server 2012

Windows Server 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard

Windows Server 2012 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard

Windows Server 2016

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard

Windows Server 2003，Windows Server 2008，Windows Server 2012，およびWindows Server 2016を総称して，Windowsと表記することがあります。

発行

2017年1月 3021-3-A42-10

著作権

Copyright (C) 2016, 2017, Hitachi, Ltd.

Copyright (C) 2017, Hitachi Solutions, Ltd.

奥付

マニュアル発行元

株式会社 日立製作所

〒100‒8280　東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

変更内容

変更内容（3021-3-A42-10）　JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform 11-10

追加・変更内容

変更個所

監視対象として次のOSをサポートした。

AIX V7.2

−

ICMPプロトコルに対応しているホストの稼働状態をリモート監視する機能（ヘルスチェック監視）を追加した。

1.2.1，1.2.1(1)，3.1.1(4)(c)，3.1.1(7)，3.1.4(2)(a)，3.1.4(3)，3.1.4(3)(a)，3.1.4(3)(b)，3.1.4(3)(c)，3.1.4(3)(d)，3.1.4(3)(e)，3.2.1(4)(a)，3.2.1(6)，3.2.4(3)(a)，3.2.4(4)，3.2.4(4)(a)，3.2.4(4)(b)，3.2.4(4)(c)，3.2.4(4)(d)，3.2.4(4)(e)，3.6.3(1)，3.6.3(2)，7.，付録E.3，付録O

次のOSをサポートした。

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard

3.1.1(1)，3.1.1(4)(c)，3.1.1(5)(a)，3.1.1(5)(d)，3.1.5(1)(b)，3.1.5(2)，3.1.5(3)，3.1.5(4)，5.3.1(1)(a)，5.3.4(16)

WMIで使用するポート番号の説明を追加した。

付録D.2(1)(a)

PFM - RM for Platformのインスタンス環境の設定項目（Windowsの場合）に次の項目を追加した。

Use_Processor_Information_Object

付録E.2，付録J.1(9)

次のトラブルが発生した場合の対処を追加した。

共通メッセージログに「KAVL17016-W パフォーマンスデータが前回のデータと同じため，Storeデータベースに保存しません」というメッセージが出力される

監視対象ホストがUNIXの場合に，パフォーマンスデータの収集でタイムアウトが発生する

8.4，9.2.3(3)，9.2.5

（凡例）

−：該当なし

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platformの機能や収集レコードなどについて説明したものです。

対象読者

このマニュアルは次の方にお読みいただくことを前提に，JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platformについて説明しています。

稼働監視システムを設計または構築したい方

パフォーマンスデータの収集条件を定義したい方

レポートおよびアラームを定義したい方

収集したパフォーマンスデータを参照して，システムを監視したい方

監視結果を基に，システムへの対策を検討または指示したい方

また，監視対象システムの運用について熟知していること，およびOSに対する知識があることを前提としています。

JP1/Performance Managementを使用したシステムの構築，運用方法については，次のマニュアルもあわせてご使用ください。

JP1/Performance Management 設計・構築ガイド

JP1/Performance Management 運用ガイド

JP1/Performance Management リファレンス

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す編から構成されています。

このマニュアルはWindowsおよびUNIXの各OS（Operating System）に共通のマニュアルです。OSごとに差異がある場合は，本文中でそのつど内容を書き分けています。

第1編　概要編

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platformの概要について説明しています。

第2編　構築・運用編

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platformのインストールとセットアップ，アンインストールとアンセットアップ，バックアップとリストア，プロセスの稼働・非稼働情報の収集，およびクラスタシステムでの運用方法について説明しています。

第3編　リファレンス編

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platformの監視テンプレート，レコードおよびメッセージについて説明しています。

第4編　トラブルシューティング編

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platformでトラブルが発生したときの対処方法について説明しています。

読書手順

このマニュアルは，利用目的に合わせて章を選択して読むことができます。利用目的別にお読みください。

マニュアルを読む目的

記述個所

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platformの特長を知りたい。

1章

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platformの機能概要を知りたい。

2章

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platformの導入時の作業を知りたい。

3章

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platformでプロセスの稼働・非稼働情報を収集する方法について知りたい。

4章

クラスタシステムでの運用方法について知りたい。

5章

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platformの監視テンプレートについて知りたい。

6章

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platformのレコードについて知りたい。

7章

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platformのメッセージについて知りたい。

8章

障害発生時の対処方法について知りたい。

9章

このマニュアルで使用する書式

このマニュアルで使用する書式を次に示します。

書式

説明

文字列

可変の値を示します。

（例）日付はYYYYMMDDの形式で指定します。

［　］

ウィンドウ，ダイアログボックス，タブ，メニュー，ボタンなどの画面上の要素名を示します。

［　］−［　］

メニューを連続して選択することを示します。

（例）　［ファイル］−［新規作成］を選択します。

上記の例では，［ファイル］メニュー内の［新規作成］を選択することを示します。

第1編　概要編

1　PFM - RM for Platformの概要

この章では，PFM - RM for Platformの概要について説明します。

1.1　PFM - RM for Platformを用いたパフォーマンス監視の目的

PFM - RM for Platformを用いたパフォーマンス監視の目的について説明します。

PFM - RM for Platformは，業務サーバのパフォーマンスをリモートで監視します。パフォーマンスの監視は，システムの安定稼働を維持させるために欠かせない作業です。

具体的に，パフォーマンス監視とは，次の作業のことを指します。

システムの負荷要因を究明し，システムリソースへの影響を把握する

システムが正常に動作しているかどうかを監視する

PFM - RM for Platformを導入してパフォーマンスを監視することで，システムの負荷要因を究明し，システムリソースへの影響を把握できます。

PFM - RM for Platformを使用するには，PFM - Manager，PFM - BaseおよびPFM - Web Consoleが必要です。ただし，PFM - Managerと同一ホストにPFM - RM for Platformをインストールする場合，PFM - Baseは不要です。

1.1.1　システムの負荷要因を究明し，システムリソースへの影響を把握します

ある特定の要因が基となってシステムに負荷が掛かっている場合，システム全体への影響を最小限に抑えるために，システムを正常な状態へ戻す必要があります。このため，システムの負荷要因を究明し，システムリソースへの影響を把握することは，システムの安定稼働を維持させるために，重要な作業の1つとなります。

パフォーマンスに問題が発生し，システムに負荷が掛かっている場合，次のような現象が負荷要因になっていると考えられます。

メモリーが不足している

プログラムが特定のリソースを独占している

サブシステムが故障している，または不正な構成になっている

サブシステム間の負荷にばらつきがある

これらの負荷要因は，次に示すシステムリソースの状況を把握することで，解決に導くことができます。

プロセッサ

メモリー

ディスク

ネットワーク

PFM - RM for Platformでは，各種条件（同時接続ユーザーなど）を変更してパフォーマンスを監視したり，継続的にパフォーマンスを監視したりすることで，システムの負荷要因に対応するシステムリソースを把握できます。

システムリソースの状況を把握することは，システム構成の変更や調整が容易になったり，システムリソースのアップグレード計画が立てやすくなったりするなど，今後のシステム運用を検討する上でもメリットがあります。

1.1.2　システムが正常に動作しているかどうかを監視します

システムの安定稼働を維持させるには，システムの負荷要因を解決するだけでなく，システムが正常に動作しているかどうかを日常的に確認することも重要です。

システムが正常に動作しているかどうかは，次の動作を監視することで確認できます。

システムが提供するプロセス

システムの不正なプロセス

システムの前提となるサービス

1.2　PFM - RM for Platformの特長

PFM - RM for Platformの主な特長は次のとおりです。

複数の監視対象ホストをリモート監視できる

パフォーマンスデータの性質に応じて収集し管理できる

パフォーマンスデータを保存できる

収集したパフォーマンスデータを効果的に活用できる

複数の監視対象ホストのパフォーマンスデータを集約して監視・分析できる

アラームおよびレポートが容易に設定できる

クラスタシステムでも運用できる

これらの特長について，以降で説明します。

1.2.1　複数の監視対象ホストをリモート監視できます

PFM - RM for Platformは，パフォーマンスをリモート監視します。

「リモート監視」は，業務サーバにエージェントをインストールしないで，別のホストからリモートでサーバの稼働状況を監視する機能です。

業務サーバにPFM - RM for Platformをインストールしなくてもよいため，監視対象となる業務サーバ（ホスト）のシステム構成を変更しないでパフォーマンスデータを監視できます。また，1つのPFM - RM for Platformで複数のホストのパフォーマンスデータを収集・管理したり，複数のPFM - RM for Platformから同一のホストのパフォーマンスデータを収集・管理したりできます。

Performance Managementでは，PFM - RM for Platformが監視するホストを「監視対象ホスト」と呼びます。

Windows環境で動作するPFM - RM for Platformの場合，Windows環境およびUNIX環境の監視対象ホストをリモート監視できます。UNIX環境で動作するPFM - RM for Platformの場合，UNIX環境の監視対象ホストをリモート監視できます。

PFM - RM for Platformが監視対象としてサポートするOSの詳細については，「3.1.1　Windows版のインストールの前に確認すること」または「3.2.1　UNIX版のインストールの前に確認すること」を参照してください。

PFM - RMホスト自身を監視対象ホストとすることもできます。

また，Performance Managementのヘルスチェック機能を利用することで，ICMPプロトコル（pingでの通信）に対応しているホストやハードウェア機器の稼働状態をリモート監視できます（ヘルスチェック監視）。ヘルスチェック監視では，接続先のPFM - Managerのヘルスチェックエージェントが，監視対象ホストの稼働状態をリモート監視します。

なお，ヘルスチェック監視の場合，稼働性能情報は収集されません。

ヘルスチェック機能の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の障害検知について説明している章を参照してください。

複数のPFM - RM for Platformが複数の監視対象ホストを監視するイメージを次の図に示します。

図1‒1　PFM - RM for Platformの監視イメージ

(1)　共通アカウント情報で複数のインスタンス環境や監視対象を一元管理できます

PFM - RM for Platformでは，PFM - RMホストで設定したアカウント情報で，監視対象にリモート接続します。PFM - RM for Platformで使用するアカウント情報には，インスタンス環境や監視対象ごとに個別に管理するアカウント情報と，複数のインスタンス環境や監視対象の共通のアカウント情報を一元的に管理する共通アカウント情報があります。共通アカウント情報※を使用する場合は，インスタンス環境や監視対象にアクセスするパスワードを変更するようなときでも，一元的に管理している共通アカウント情報だけを変更すればよいので効率的に作業できます。

注※

ヘルスチェック監視の場合，共通アカウント情報は使用できません（共通アカウント情報を設定しても無視されます）。

PFM - RM for Platformで使用するアカウント情報について（個別のアカウント情報と共通アカウント情報）

PFM - RM for Platformのリモート接続では，インスタンス環境（Windowsの場合）と，インスタンス環境内の監視対象のアカウント情報が必要になります。

個別のアカウント情報を使用する場合は，インスタンス環境で１つ，監視対象ごとに１つ，アカウント情報を設定します。

共通アカウント情報を使用する場合は，PFM - RMホストごとに，インスタンス環境用と監視対象用（Windows用とUNIX用）の共通アカウント情報を設定します。共通アカウント情報を使用するかどうかは，インスタンス環境および監視対象のセットアップで指定します。

重要

共通アカウント情報を使用する場合は，各監視対象のアカウント情報を同じにするため，共通アカウント情報が漏えいした場合の影響がより大きくなるおそれがあります。共通アカウント情報を使用する際は，このようなリスクについてのセキュリティ対策や情報管理を考慮した上で，共通アカウント情報を使用するかどうか検討してください。

1.2.2　パフォーマンスデータの性質に応じた方法で収集できます

PFM - RM for Platformは，パフォーマンスデータを「レコード」という形式で収集します。レコードとは，収集されたパフォーマンスデータをデータベースに格納するための単位のことです。

どのパフォーマンスデータを収集するかは，すでにPFM - RM for Platformで定義しています。どのレコードを収集するか，PFM - Web Consoleを使用して選択してください。収集するレコードをPFM - Web Consoleで選択する方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

収集するパフォーマンスデータの性質に応じて，レコードは次の2つに分けられます。

Product Intervalレコードタイプ

このレコードタイプのレコードは，5分ごとのCPU使用率など，ある一定の時間（インターバル）ごとのパフォーマンスデータを収集します。このため，時間の経過に伴うシステムの状態の変化や傾向を分析したい場合などに使用します。

以降，Product Intervalレコードタイプのことを「PIレコードタイプ」と呼びます。

Product Detailレコードタイプ

このレコードタイプのレコードは，現在監視しているホストの情報など，ある時点でのシステムの状態を示すパフォーマンスデータを収集します。このため，ある時点でのシステムの状態を知りたい場合に使用します。

以降，Product Detailレコードタイプのことを「PDレコードタイプ」と呼びます。

なお，レコードは，さらに「フィールド」と呼ばれる細かい単位に分類しています。レコードとフィールドの総称を，Performance Managementでは「データモデル」と呼びます。各レコードの詳細については，「7.　レコード」を参照してください。

1.2.3　パフォーマンスデータを保存できます

収集されたパフォーマンスデータは，PFM - RM for Platformの「Storeデータベース」と呼ばれるデータベースに，レコード形式で格納されます。Storeデータベースに保存されているパフォーマンスデータを基に，監視対象ホストの過去から現在までの稼働状況の傾向を分析できます。

Storeデータベースでのパフォーマンスデータの管理方法は，PFM - Web Consoleを使用して設定します。PFM - Web Consoleでパフォーマンスデータを管理する方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

1.2.4　収集したパフォーマンスデータを効果的に活用できます

監視対象ホストから収集されたパフォーマンスデータは，PFM - RM for Platformを使用することで，ホストの稼働状況や傾向を分析したり，把握したりするなど，効果的に活用できます。

(1)　監視対象ホストの稼働状況をグラフィカルに表示します

PFM - RM for Platformによって，収集されたCPU使用率などのパフォーマンスデータは，PFM - Web Consoleを使用することでグラフィカルな形式に加工し，表示できます。収集および集計した結果を基に，パフォーマンスデータの傾向や推移をグラフィカルな形式で確認できるため，複数のホストの稼働状況を容易に分析できます。

Performance Managementでは，グラフィカルな形式に加工し，表示するための情報が定義されているものを「レポート」と呼びます。レポートには次の種類があります。

リアルタイムレポート

監視対象ホストの現在の状況を示すレポートです。

システムの現在の状態や問題点を確認したいときなどに使用します。リアルタイムレポートの情報は，レポートを表示する時点でのパフォーマンスデータを適用し，表示されます。

履歴レポート

監視対象ホストの過去から現在までの履歴状況を示すレポートです。

システムの稼働状況の傾向を分析したいときなどに使用します。履歴レポートの情報は，PFM - RM for PlatformのStoreデータベースに格納されたパフォーマンスデータを適用し，表示されます。

(2)　監視対象ホストの運用上のトラブルを適切に対処します

システムリソースが不足しているなど，監視対象ホストにトラブルが発生したとき，PFM - RM for Platformで設定した判定条件やしきい値を基に，適切な対処を実行します。

例えば，あらかじめ「物理CPUの使用率が90％」を異常条件のしきい値とし，しきい値に達した場合はEメールで通知される旨を設定したとします。実際のトラブル発生時，システム管理者は，Eメールによる通知によって，トラブルの発生をタイムリーに把握できます。

このように，判定条件を設定しておくことで，自動で適切な対処が実行され，トラブルの早期解決につながります。

Performance Managementでは，設定したしきい値に達した場合に取る対処のことを，「アクション」と呼びます。アクションには，次の種類があります。

Eメールの送信

コマンドの実行

SNMPトラップの発行

JP1イベントの発行

なお，しきい値やアクションが定義されているものを「アラーム」と呼びます。各パフォーマンスデータのアラームは，PFM - Web Consoleを使用して設定します。アラームの設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のアラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。

PFM - Web Consoleでアラームを設定すると，各アラームを1つにまとめたテーブルとPFM - RM for Platformとが関連づけられます。このときのテーブルを「アラームテーブル」，関連づけを「バインド」と呼びます。

バインドによって，PFM - RM for Platformで収集されたパフォーマンスデータが，アラームで定義されているしきい値に達したとき，アクションが実行されます。

1.2.5　複数の監視対象ホストのパフォーマンスデータを集約して監視・分析できます

PFM - RM for Platformは，監視対象ホストごとにパフォーマンスデータを監視・分析するだけでなく，各監視対象ホストのパフォーマンスデータを集約して監視・分析することもできます。

このときの個々の監視対象ホストを「リモートエージェント」とし，リモートエージェントを集約したものを「グループエージェント」と呼びます。

リモートエージェントとグループエージェントの概念について，次の図に示します。

図1‒2　リモートエージェントとグループエージェントの概念

グループエージェントとして収集される情報は，複数の監視対象ホストのパフォーマンスデータの平均値，合計値，最大値，または最小値などです。

なお，グループエージェントとして集約される対象は，同じインスタンスに属するリモートエージェントです。このため，パフォーマンスデータを集約したい監視対象ホストは，同じインスタンス環境に設定する必要があります。例えば，インスタンスを次のように設定すると，集約された複数の監視対象ホストの情報が，視覚的に分析できるようになります。

仮想環境で運用している複数のゲストOSを1つのインスタンスに設定する。

負荷分散を目的として複数のサーバを運用している場合などは，1つのインスタンスに設定する。

リモートエージェントやグループエージェントの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のPFM - RMのエージェントの管理について説明している章を参照してください。

1.2.6　アラームおよびレポートが容易に設定できます

ホストの稼働状況や傾向を分析したり，把握したりするためのレポートやアラームは，あらかじめ必要な監視項目を定義しています。この定義をPerformance Managementでは「監視テンプレート」と呼び，PFM - RM for Platformでは，標準で提供しています。

監視テンプレートを使用することで，複雑な定義をしなくても，監視対象ホストの稼働状況を監視する準備が容易にできるようになります。監視テンプレートの詳細については，「6.　監視テンプレート」を参照してください。

1.2.7　クラスタシステムでも運用できます

PFM - RM for Platformはクラスタシステムでも運用できます。

クラスタシステムとは，複数のサーバシステムを連携して，1つのシステムとして運用するシステムです。

HA（High Availability）クラスタシステム構成のPFM - RM for Platformで運用できます。

クラスタシステムを適用することで，システムにトラブルが発生した場合でも，継続して業務を運用できる信頼性の高いシステムが構築できます。このため，Performance Managementでの24時間稼働および24時間監視が実現できます。

クラスタシステムで監視対象ホストにトラブルが発生した場合のPerformance Managementの運用例を次の図に示します。

図1‒3　クラスタシステムで監視対象ホストにトラブルが発生した場合の運用例

同じ設定の環境を2つ構築し，通常の場合に運用するホストを「実行系ノード」，トラブル発生時に切り替えて運用するホストを「待機系ノード」として定義します。

クラスタシステムを適用したPFM - RM for Platformの運用の詳細については，「5.　クラスタシステムでの運用」を参照してください。

2　PFM - RM for Platformの機能

この章では，PFM - RM for Platformの機能について説明します。

2.1　パフォーマンスデータの収集・管理

パフォーマンスデータの収集・管理について説明します。

PFM - RM for Platformで収集されたパフォーマンスデータは，データの性質によって，PIレコードタイプまたはPDレコードタイプのどちらかのレコードに格納されます。

レコードタイプによって，パフォーマンスデータが収集されるタイミングやStoreデータベースへの格納有無など，収集・管理方法が異なります。各レコードタイプの収集・管理方法の詳細は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のPerformance Managementの機能について説明している章を参照してください。

また，パフォーマンスデータの管理方法は，PFM - Web Consoleで設定します。設定方法の詳細は，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

2.1.1　パフォーマンスデータ収集の流れ

PFM - RM for Platformでパフォーマンスデータを収集するときのデータおよび処理の流れについて説明します。

(1)　パフォーマンスデータを収集するときのデータの流れ

パフォーマンスデータを収集するときのデータの流れを，次の図に示します。

図2‒1　パフォーマンスデータを収集するときのデータの流れ

収集プロセスのデータの流れ

監視対象ホストに接続して，パフォーマンスデータを収集します。

収集したパフォーマンスデータを，性能情報一時ファイルに出力します。

Remote Monitor Collectorサービスのデータの流れ

収集プロセスが出力した性能情報一時ファイルを読み込みます。

読み込んだパフォーマンスデータを，Storeデータベースの各レコードに格納します。

Remote Monitor Collectorサービスと収集プロセスは，それぞれ独自のタイミングで動作します。

(2)　パフォーマンスデータを収集するときの処理の流れ

パフォーマンスデータを収集するときの処理の流れについての事例を次の図に示します。

図2‒2　パフォーマンスデータを収集するときの処理の流れ

注※1

00:05:00の収集処理では，性能情報一時ファイルが作成されていないため，パフォーマンスデータを収集しません。KAVL17017-Wのメッセージを出力します。

注※2

00:15:00の収集処理から00:20:00の収集処理までの間にアラームをバインドした場合，バインドしたアラームが使用するレコードで履歴情報を収集しているかどうかによって，00:20:00の収集処理（バインド後の初回の収集処理）でアラーム評価をするかどうかが異なります。

バインドしたアラームが使用するレコードで履歴情報を収集している場合

アラーム評価をしない

バインドしたアラームが使用するレコードで履歴情報を収集していない場合

アラーム評価をする

注※3

00:20:00の収集処理では，00:15:00の収集処理と同様に，00:12:10に出力された性能情報一時ファイルを読み込みます。

履歴情報を収集している場合またはアラーム評価をする場合，パフォーマンスデータを収集しません。KAVL17016-Wのメッセージを出力します。

リアルタイムレポートによる収集処理の場合，00:15:00の収集処理と同様に，00:12:10に出力された性能情報一時ファイルの内容を表示します。

注※4

00:15:10から開始した収集処理が00:20:10までに完了しなかったため，00:20:10から開始予定の収集処理をスキップします。

メモ

パフォーマンスデータを履歴情報としてStoreデータベースに格納する場合，格納する時刻より前に収集した内容が格納されます。パフォーマンスデータの収集時刻からStoreデータベースへの格納までに掛かるおよその間隔は，最大で，インスタンス環境のセットアップ時に「Interval」に指定した時間（デフォルトでは約300秒）です。

リアルタイムレポートには，表示操作を実行した時点の性能情報一時ファイルの内容が表示されます。リアルタイムレポートを表示中に，PFM - Web Consoleで「最新情報に更新」を実行した場合，「最新情報に更新」を実行した時点の性能情報一時ファイルの内容を表示します。

監視対象ホスト数や収集処理中の負荷の状況によって，収集処理が遅延することがあります。

アラーム評価をする場合，評価する時刻より前に収集したパフォーマンスデータに対して評価が実行されます。パフォーマンスデータの収集時刻からアラーム評価までに掛かるおよその間隔は，最大で，インスタンス環境のセットアップ時に「Interval」に指定した時間（デフォルトでは約300秒）です。

なお，履歴情報を収集していないレコードを使用するアラームをバインドした場合，アラームをバインドするタイミング，収集処理の遅延などによって，さらに前に収集されたパフォーマンスデータに対して評価が実行されることがあります。

2.2　パフォーマンス監視のしかた

パフォーマンス監視のしかたについて説明します。

Performance Managementは，ベースラインの値をしきい値として，システムの稼働状況を監視します。「ベースライン」とは，システムを運用するのに問題がないと想定されるパフォーマンスデータの値のことです。パフォーマンスを監視する前に，測定結果を基にベースラインを選定してください。

適切なベースラインを選定するために，次のことを考慮してシステムのパフォーマンスを測定してください。

システムの稼働状況がピーク時の状態を測定する

運用環境に高い負荷が掛かっている状態のときに測定し，ベースラインを選定することをお勧めします。

システムリソースや運用環境を変更する際は，ベースラインも再測定する

システム構成によって，ベースラインが大きく異なることがあります。システム構成を変更する際は，再度ベースラインを測定することをお勧めします。

以降では，次に示すシステムリソースのパフォーマンスの監視例について説明します。

プロセッサ

メモリー

ディスク

ネットワーク

2.2.1　プロセッサの監視例

プロセスを監視することで，システム全体のパフォーマンスの傾向を把握できます。

Windowsのプロセスは，ユーザーモードとカーネルモードという，2種類のプロセッサアクセスモードで成り立っています。Windowsのアーキテクチャーの概要を次の図に示します。

図2‒3　Windowsのアーキテクチャーの概要

UNIXのプロセスは，カーネルによる動作と，ユーザーのプロセスによる動作とで成り立っています。UNIXのカーネルとプロセスの関係について，次の図に示します。

図2‒4　UNIXのカーネルとプロセスの関係

(1)　プロセッサ監視の概要

プロセスなどのジョブは，OSでスケジューリングされ，CPUに割り当てられることで実行されます。また，CPUの割り当てを待つジョブの数を示すキュー数は，システム全体の負荷の大きさに，比例する傾向にあります。このため，一般的に，プロセッサの使用状況は，CPU使用率やキュー数を監視することで把握できます。

PFM - RM for Platformでプロセッサを監視するためのレコードとフィールドについて，次の表に示します。

表2‒1　プロセッサを監視するためのレコードとフィールド

項番

使用する

レコード

使用する

フィールド

値の説明

値の見方

1

PI

Processor Queue Length

キューの要求数です。

継続してしきい値を超えている場合，プロセッサが混雑していると考えられます。

2

Run Queue Avg 5 min

実行キュー内で待機中のスレッド数の平均です。

この値が高い場合，プロセッサの利用効率に問題があると考えられます。

3

CPU %

CPU使用率です。

継続してしきい値を超えている場合，プロセッサがシステムのボトルネックになっていると考えられます。

4

System %

カーネルモードで実行したCPU使用率です。

この値が高い場合で，継続してPIレコードのCPU %フィールドがしきい値を超えているときは，サービスを含んだ特定のアプリケーションプロセスやシステムプロセスに問題があると考えられます。

5

User %

ユーザーモードで実行したCPU使用率です。

この値が高い場合で，継続してPIレコードのCPU %フィールドがしきい値を超えているときは，サービスを含んだ特定のアプリケーションプロセスに問題があると考えられます。

6

Idle %

CPUの未使用率です。

この値が高い場合，CPUに負荷が掛かっていない状態だと考えられます。

7

Interrupt Counts/sec

ハードウェアの割り込みの処理数（1秒当たり）です。

システムがあまり稼働していない状態で，このフィールドが大幅に増加している場合，プロセッサに負荷を掛ける低速なデバイスが存在するなど，ハードウェアの割り込みによる問題が発生していると考えられます。

8

PI_CPU※

CPU %

各プロセッサのCPU使用率です。

継続してしきい値を超えている場合，プロセッサがシステムのボトルネックになっていると考えられます。

9

System %

カーネルモードで実行した各プロセッサのCPU使用率です。

この値が高い場合で，継続してPI_CPUレコードのCPU %フィールドがしきい値を超えている場合，サービスを含んだ特定のアプリケーションプロセスやシステムプロセスに問題があると考えられます。

10

User %

ユーザーモードで実行した各プロセッサのCPU使用率です。

この値が高い場合で，継続してPIレコードのCPU %フィールドがしきい値を超えている場合，サービスを含んだ特定のアプリケーションプロセスに問題があると考えられます。

11

Interrupt Counts/sec

各プロセッサでのハードウェアの割り込みの処理数（1秒当たり）です。

システムがあまり稼働していない状態で，このフィールドが大幅に増加している場合，プロセッサに負荷を掛ける低速なデバイスが存在するなど，ハードウェアの割り込みによる問題が発生していると考えられます。

注※

PI_CPUレコードの各フィールドは，プロセッサごとのパフォーマンスを監視したい場合に使用します。

なお，マルチプロセッサ環境の場合，全CPUの使用率の平均値が，システムのCPU使用率として扱われます。このため，正確なCPU使用率は，CPUごとに確認してください。また，ボトルネックの原因となっているプロセスを特定するには，プロセスごとにCPU使用率を確認してください。

プロセスごとにCPU使用率を確認するには，PFM - Agent for Platformを使用する必要があります。プロセスの監視方法の詳細については，Windowsの場合は，マニュアル「JP1/Performance Management - Agent Option for Platform（Windows(R)用）」を，UNIXの場合は，マニュアル「JP1/Performance Management - Agent Option for Platform（UNIX(R)用）」を参照してください。

(2)　プロセッサ監視に関する監視テンプレートの使用例

プロセッサ監視に関する監視テンプレートとして，提供しているアラームとレポートの使用例について説明します。

PFM - RM for Platformでは，CPU UsageアラームやCPU Used Status (Multi-Agent)レポートなどを提供しています。プロセッサのパフォーマンスをさらに詳細に監視するには，さまざまな観点からプロセッサを監視する必要があります。

(a)　アラーム

プロセッサに関するアラームについて次の表に示します。

表2‒2　プロセッサの監視に関するアラームの使用例

項番

アラーム

使用する

レコード

使用する

フィールド

異常

条件

警告

条件

値の見方

1

CPU Usage

PI

CPU %

>= 90

>= 80

プロセッサの使用率が80％以上の場合，警告または異常状態にあると判断します。

警告または異常条件で設定されているしきい値を超えた場合，プロセッサがシステムのボトルネックになっていると考えられます。

プロセッサを過度に使用しているプロセスを発見した場合，プロセスの状況を確認し，対策する必要があります。過度に使用しているプロセスが特にない場合は，プロセッサのアップグレードまたは追加を検討するなどの対策が必要です。

2

Kernel CPU

PI

System %

> 75

> 50

カーネルモードで実行したCPU使用率が50％を超えた場合，警告または異常状態にあると判断します。警告または異常条件で設定されているしきい値を超えた場合，OSやシステムの運用方法に問題があると考えられます。

短期間に大量のプロセスが生成したり消滅したりするなどして，カーネルのスケジューリング処理が追いつかないような運用になっていないか，過度にプロセッサを使用しているプロセスがないかどうかを確認し，対策する必要があります。

プロセスが特にない場合は，プロセッサのアップグレードまたは追加を検討するなどの対策が必要です。

3

Processor Queue

PI

Processor Queue Length

>= 10

>= 2

連続したキューの要求数が2個以上の場合，警告または異常状態にあると判断します。

警告または異常条件で設定されているしきい値を超えた場合，プロセッサがシステムのボトルネックになっていると考えられます。

プロセッサを過度に使用しているプロセスを発見した場合，プロセスの状況を確認し，対策する必要があります。過度に使用しているプロセスが特にない場合は，プロセッサのアップグレードまたは追加を検討するなどの対策が必要です。

4

Run Queue

PI

Run Queue Avg 5 min

> 8

> 4

実行キュー内で待っていたスレッド数の平均値が4個を超えた場合，警告または異常状態にあると判断します。

警告または異常条件で設定されているしきい値を超えた場合，OSやシステムの運用方法または特定のアプリケーションに問題があると考えられます。

短期間に大量のプロセスが生成したり消滅したりするなどして，カーネルのスケジューリング処理が追いつかないような運用になっていないか，過度にプロセッサを使用しているプロセスがないかどうかを確認し，対策する必要があります。

プロセスが特にない場合は，プロセッサのアップグレードまたは追加を検討するなどの対策が必要です。

5

User CPU

PI

User %

> 85

> 65

ユーザーモードで実行したCPU使用率が65％を超えた場合，警告または異常状態にあると判断します。

警告または異常条件で設定されているしきい値を超えた場合，特定のアプリケーションに問題があると考えられます。

短期間に大量のプロセスが生成したり消滅したりするなどして，カーネルのスケジューリング処理が追いつかないような運用になっていないか，過度にプロセッサを使用しているプロセスがないかどうかを確認し，対策する必要があります。

プロセスが特にない場合は，プロセッサのアップグレードまたは追加を検討するなどの対策が必要です。

(b)　レポート

プロセッサに関するレポートについて次の表に示します。

表2‒3　プロセッサの監視に関するレポートの使用例

項番

レポート名

レポートの表示内容

1

CPU Used Status (Multi-Agent)

複数のシステムでのCPU使用状況を表示します。

2

CPU Used Status

システムのCPU使用状況を表示します。

3

CPU Per Processor Status

プロセッサごとのプロセッサ使用率を表示します。

2.2.2　メモリーの監視例

メモリーを監視することで，物理メモリーの不足を検出したり，プロセスの不正な動作を検出したりできます。

Windowsのメモリーは，物理メモリーとページングファイルから構成されています。Windowsのメモリーの概念について，次の図に示します。

図2‒5　Windowsのメモリーの概念

UNIXのメモリーは，物理メモリーとスワップファイルから構成されています。UNIXのメモリーの概念について，次の図に示します。

図2‒6　UNIXのメモリーの概念

(1)　メモリー監視の概要

一般的に，物理的なRAM上の領域となる，物理メモリーやページングファイル（スワップファイル）のメモリー使用量が不足している場合，システム全体のパフォーマンスの低下を招きます。しかし，メモリー使用量の不足だけが，メモリーによるシステムのボトルネックの要因とは限りません。

プログラムが参照する大量のメモリーのうち，一定時間以上アクセスされない領域は，ページングファイル上に退避され，適切なタイミングで物理メモリーにロードされます。このページングファイル（スワップファイル）のアクセス速度は，物理メモリーのアクセス速度に比べて非常に低速なため，メモリー利用効率が悪くなります。

したがって，発生するページングやページフォルトがシステム処理の大幅な遅延の要因になっている場合もあります。

ページング，スワッピング

物理メモリーとページングファイル（スワップファイル）との間で発生するコードとデータの移動を示します。ページングファイル（スワップファイル）から物理メモリーへのロードをページイン，物理メモリーからページングファイル（スワップファイル）への退避をページアウトと呼びます。

ページフォルト

物理メモリーに存在しない領域へアクセスすることを示します。

メモリー使用量に加えて，ページングやページフォルトなどのメモリーの利用効率もあわせて監視することをお勧めします。なお，ページングなどは通常の処理でも発生します。システム安定稼働時のベースラインを測定し，適切なしきい値を決定してください。

メモリーを監視するためのレコードとフィールドについて，次の表に示します。

表2‒4　メモリーを監視するためのレコードとフィールド

項番

使用する

レコード

使用する

フィールド

値の説明

値の見方

1

PI

Paging Pages/sec

ページングした操作数（1秒当たり）です。

継続してしきい値を超えている場合，ページングの多発によって，メモリーがシステムのボトルネックになっていると考えられます。ただし，一時的にしきい値を超えている場合は，許容範囲になります。

2

Page Fault Counts/sec

ページフォルトの発生数（1秒当たり）です。

継続してしきい値を超えている場合，ページフォルトの多発によって，メモリーがシステムのボトルネックになっていると考えられます。

3

Total Mem Mbytes

物理メモリーの容量です。

物理メモリーの容量を確認します。

4

Free Mem Mbytes

物理メモリーの空き容量です。

物理メモリーの空き容量を確認します。

5

Used Mem Mbytes

物理メモリーの使用量です。

この値が高い場合，物理メモリーが多く使われている状態だと考えられます。

6

Used Mem %

物理メモリーの使用率です。

この値が高い場合，物理メモリーが多く使われている状態だと考えられます。

7

Total Swap Mbytes

仮想メモリーの容量です。

仮想メモリーの容量を確認します。

8

Free Swap Mbytes

仮想メモリーの空き容量です。

仮想メモリーの空き容量を確認します。

9

Used Swap Mbytes

仮想メモリーの使用量です。

継続してしきい値を超えている場合，さらに多くの物理メモリーが必要だと考えられます。

10

Used Swap %

仮想メモリーの使用率です。

継続してしきい値を超えている場合，ページングファイルの拡張が必要だと考えられます。

メモリーは，プログラムの不良が原因で不足する場合もあります。

必要に応じて，不当にメモリーを占有しているプロセスやメモリー使用量が単調増加しているプロセスを特定したり，プロセスごとに切り分けてメモリー使用量を監視したりするなどの対策も実施してください。

プロセスごとにメモリー使用量を監視するには，PFM - Agent for Platformを使用する必要があります。プロセスの監視方法の詳細については，Windowsの場合は，マニュアル「JP1/Performance Management - Agent Option for Platform（Windows(R)用）」を，UNIXの場合は，マニュアル「JP1/Performance Management - Agent Option for Platform（UNIX(R)用）」を参照してください。

(2)　メモリー監視に関する監視テンプレートの使用例

メモリー監視に関する監視テンプレートとして，提供しているアラームとレポートの使用例について説明します。

PFM - RM for Platformでは，Available MemoryアラームやMemory Used Status (Multi-Agent)レポートなどを提供しています。メモリーのパフォーマンスをさらに詳細に監視するには，さまざまな観点からメモリーを監視する必要があります。

(a)　アラーム

メモリーに関するアラームについて次の表に示します。

表2‒5　メモリーの監視に関するアラームの使用例

項番

アラーム

使用する

レコード

使用する

フィールド

異常

条件

警告

条件

値の見方

1

Available Memory

PI

Free Mem Mbytes

< 3

< 4

物理メモリーの空き容量が4より小さい場合，警告または異常状態にあると判断します。警告または異常条件で設定されているしきい値より値が小さい場合，物理メモリー不足が考えられます。

メモリーを過度に使用しているプロセスを発見した場合，プロセスの状況を確認し，対策する必要があります。

過度に使用しているプロセスが特にない場合は，メモリーを増設するなどの対策が必要です。

2

Page Faults

Page Fault Counts/sec

>= 5

>= 4

ページフォルトが1秒当たりに4回以上発生している場合，警告または異常状態にあると判断します。警告または異常条件で設定されているしきい値を超えた場合，メモリー不足が考えられます。

3

Pagescans

Page Scan Counts/sec

> 150

> 100

ページスキャンの1秒当たりの発生数が100を超えている場合，警告または異常状態にあると判断します。警告または異常条件で設定されているしきい値を超えた場合，メモリー不足が考えられます。

4

Swap Outs

Swapped-Out Pages/sec

> 200

> 100

スワップアウト処理によって1秒当たりに取り出されたページが100を超えている場合，警告または異常状態にあると判断します。警告または異常条件で設定されているしきい値を超えた場合，メモリー不足が考えられます。

5

Used Swap Mbytes

Used Swap Mbytes

>= 1024※1

>= 1024※2

仮想メモリーの使用量がTotal Swap Mbytesフィールドの値と同程度の値を超えている場合，警告または異常状態にあると判断します。警告または異常条件で設定されているしきい値を超えた場合，メモリー不足が考えられます。

注※1

Total Swap Mbytesフィールドの約90%の値を設定してください。

注※2

Total Mem Mbytesフィールドの値を設定してください。

(b)　レポート

メモリーに関するレポートについて次の表に示します。

表2‒6　メモリーの監視に関するレポートの使用例

項番

レポート名

レポートの表示内容

1

Memory Used Status (Multi-Agent)

複数システムの物理メモリーの使用状況を表示します。

2

Memory Used Status

システムの物理メモリーの使用状況を表示します。

3

Pool Nonpaged Status

ページアウトできない物理メモリーのサイズを表示します。

4

System Overview

システムの稼働状況を表示します。

2.2.3　ディスクの監視例

ディスクを監視することで，ディスク資源の不足などを検出したり，ディスクが原因となっているボトルネックを把握したりできます。また，ディスクを継続的に監視すると，ディスク容量の使用量の増加傾向が把握でき，システム構成の決定または拡張のタイミングを決定するのに役立てられます。

(1)　ディスク監視の概要

ディスクはプログラムやプログラムが参照するデータなどを保存しています。このため，ディスク容量が不足してくると，システムの応答速度が低下するだけでなく，データが消失するなどの問題が発生します。また，ディスク容量の不足は，プロセスの応答速度の低下など，ほかのパフォーマンスの性能劣化にもつながるおそれがあります。

ディスク容量が不足していると，プログラムからディスクのデータを入出力する場合に，応答待機中になることがあります。ディスク容量が不足しているなど，ディスクがボトルネックになっていると考えられる場合は，まず，ディスクの断片化が発生していないことを確認し，次に，不正なファイルによってディスク容量が消費されていないかどうか，十分な空き容量が確保されているかどうかを確認してください。

ディスクを監視するためのレコードとフィールドについて，次の表に示します。

表2‒7　ディスクを監視するためのレコードとフィールド

項番

使用する

レコード

使用する

フィールド

値の説明

値の見方

1

PI_PDSK

Busy %

ディスクのビジー率です。

継続してしきい値を超えている場合，ディスクを使用した処理が非常に集中していると考えられます。

2

Avg Disk Time

ディスクI/Oの平均動作時間です。

継続してしきい値を超えている場合，ディスクを使用した処理が非常に集中していると考えられます。

3

Total MBytes/sec

ディスク間で転送されたバイト数（1秒当たり）です。

この値が高い場合，システムは効果的に稼働していると考えられます。

4

PI_LDSK

Free Mbytes %

ディスクの空き領域率です。

この値が低い場合，ディスク容量が不足していると考えられます。

5

Free Mbytes

ディスクの空き領域です。

この値が低い場合，ディスク容量が不足していると考えられます。

(2)　ディスク監視に関する監視テンプレートの使用例

ディスクの監視に関する監視テンプレートとして，提供しているアラームとレポートの使用例について説明します。

PFM - RM for Platformでは，Disk Busy %アラームやAvg Disk Time Statusレポートなどを提供しています。ディスクのパフォーマンスをさらに詳細に監視するには，さまざまな観点からディスクを監視する必要があります。

(a)　アラーム

ディスクに関するアラームについて次の表に示します。

表2‒8　ディスクの監視に関するアラームの使用例

項番

アラーム

使用する

レコード

使用する

フィールド

異常

条件

警告

条件

値の見方

1

Disk Busy %

PI_PDSK

ID

<> _Total

<> _Total

ディスクのビジー率が80％以上の場合，警告または異常状態にあると判断します。警告または異常条件で設定されているしきい値よりも大きい場合，ディスクへのアクセスがビジー状態にあると考えられます。

2

Busy %

>= 90

>= 80

3

Disk Service Time

PI_PDSK

Avg Disk Time

> 0.1

> 0.06

ディスクI/Oの平均動作時間が0.06秒を超えている場合，警告または異常状態にあると判断します。警告または異常条件で設定されているしきい値を超えている場合，非常に大きなサイズのI/Oが発生していると考えられます。

4

Disk Space

PI_LDSK

Free Mbytes %

< 5

< 15

ディスクの空き領域率が15％未満の場合，警告または異常状態にあると判断します。警告または異常条件で設定されているしきい値未満の場合，ディスク容量が不足していると考えられます。

不要なファイルの削除，ファイルの圧縮，ディスクの最適化，またはディスクの増設などの対策が必要です。

5

I/O Wait Time

PI

Wait %

> 80

> 60

ディスクのI/Oの待ち時間が60％を超えた場合，警告または異常状態にあると判断します。警告または異常条件で設定されているしきい値を超えた場合，データベースの更新が遅れているなど，I/Oの動作に遅延が発生していると考えられます。

6

Disk Free Size

PI_LDSK

ID

<> _Total

<> _Total

ディスクの未使用領域が10,240メガバイトより小さい場合，警告または異常状態にあると判断します。警告または異常条件で設定されているしきい値よりも小さい場合，ディスク容量不足になっていることが考えられます。

不要なファイルの削除，ファイルの圧縮，ディスクの最適化，またはディスクの増設などの対策が必要です。

7

Free Mbytes

< 5120

< 10240

(b)　レポート

ディスクに関するレポートについて次の表に示します。

表2‒9　ディスクの監視に関するレポートの使用例

項番

レポート名

レポートの表示内容

1

Avg Disk Time Status

物理ディスクのI/Oの平均動作時間を表示します。

2

Free Megabytes - Logical Disk

論理ディスクの使用領域に関連する情報を表示します。

3

Physical Disk Busy Status

ディスクがビジーだった場合の経過時間の割合を表示します。

2.2.4　ネットワークの監視例

ネットワークの情報を監視することで，システムが提供する機能の応答速度の状況を確認できます。また，ネットワークのデータの送受信量などを継続的に監視すると，ネットワークの構成を決定したり拡張したりするための計画に役立てられます。

(1)　ネットワークの監視の概要

ネットワークのボトルネックは，ハードウェア，クライアントからの操作，サーバ・クライアント間のデータ転送など，さまざまな要因から特定する必要があります。

PFM - RM for Platformでは，Network ReceivedアラームやNetwork Dataレポートなどを提供しています。ネットワークのパフォーマンスをさらに詳細に監視するには，さまざまな観点からネットワークを監視する必要があります。

ネットワークを監視するためのレコードとフィールドについて，次の表に示します。

表2‒10　ネットワークを監視するためのレコードとフィールド

項番

使用するレコード

使用する

フィールド

値の説明

値の見方

1

PI_NET

Total Bytes/sec

送受信されたデータ量（1秒当たり）です。

常にNICを使用し，データを送受信している場合で，しきい値以下の値が多く発生するときは，NICがボトルネックとなっていることが考えられます。しきい値以上の値が多く発生する場合は，多量のデータを送受信するのに成功していると考えられます。

2

Rcvd Bytes/sec

受信されたデータ量（1秒当たり）です。

常にNICを使用し，データを受信している場合で，しきい値以下の値が多く発生するときは，NICがボトルネックとなっていることが考えられます。しきい値以上の値が多く発生する場合は，多量のデータを受信するのに成功していると考えられます。

3

Sent Bytes/sec

送信されたデータ量（1秒当たり）です。

常にNICを使用し，データを送信している場合で，しきい値以下の値が多く発生するときは，NICがボトルネックとなっていることが考えられます。しきい値以上の値が多く発生する場合は，多量のデータを送信するのに成功していると考えられます。

(2)　ネットワーク監視に関する監視テンプレートの使用例

ネットワーク監視に関する監視テンプレートとして，提供しているアラームとレポートの使用例について説明します。

PFM - RM for Platformでは，Network ReceivedアラームやNetwork Dataレポートなどを提供しています。

(a)　アラーム

ネットワークの監視に関するアラームについて次の表に示します。

表2‒11　ネットワークの監視に関するアラームの使用例

項番

アラーム

使用する

レコード

使用する

フィールド

異常

条件

警告

条件

値の見方

1

Network Received

PI_NET

Rcvd Bytes/sec

>= 50000※1

>= 50000※2

1秒当たりに受信されるデータ量がNICの帯域幅の約50%を超えている場合，警告または異常状態にあると判断します。

警告または異常条件で設定されているしきい値を超えている場合，NICまたは物理ネットワークをアップグレードするなどの対策が必要です。

注※1

NICの帯域幅の約70%を設定してください。

注※2

NICの帯域幅の約50%を設定してください。

(b)　レポート

ネットワークの監視に関するレポートについて次の表に示します。

表2‒12　ネットワークの監視に関するレポートの使用例

項番

レポート名

レポートの表示内容

1

Network Data

ネットワーク間での通信状況について表示します。

2.2.5　プロセスおよびサービスの監視例

プロセスおよびサービスの稼働・非稼働を監視することで，運用システムが正しく動作しているかどうかを確認できます。

(1)　プロセスおよびサービス監視の概要

システムは，個々のプロセスやサービスによって提供されています。このため，プロセスやサービスの稼働状況を把握することは，システムの安定運用に欠かせません。

システムの機能を提供するプロセスやサービスが異常終了した場合，運用システムが停止し重大な影響が発生します。このため，プロセスやサービスの生成，消滅，および起動状況を監視し，早急に異常を検知し対策を立てることが必要です。

PFM - RM for Platformでは，複数の監視対象ホストから，プロセスの稼働・非稼働情報を収集し，PFM - Web Consoleで監視できます。プロセスの稼働・非稼働情報の収集は，PFM - Web Consoleまたはコマンドで設定します。

なお，PFM - RM for Platformでは，情報収集のタイミングでプロセスを監視しています。このため，プロセスおよびサービスの稼働・非稼働を監視している場合でも，状態が変わったタイミングではなく，PFM - RM for Platformが情報を収集したタイミングで通知されることに注意してください。

また，WMIおよびSSHを使用した収集処理を，別プロセス（コア収集プロセス）とすることで，一定時間内にコア収集プロセスが終了しない場合は，収集が完了していない同一インスタンスの監視対象の性能情報は収集できません。タイムアウトが発生します。

プロセスおよびサービスの稼働・非稼働を監視するためのレコードとフィールドを次の表に示します。

表2‒13　プロセスおよびサービスの稼働・非稼働を監視するためのレコードとフィールド

項番

使用するレコード

使用する

フィールド

値の説明

値の見方

1

PD_APP2

Application Exist

監視対象に指定されたアプリケーションの状態です。

ABNORMALの場合，アプリケーション単位で監視しているプロセスおよびサービスのすべてが停止しているか，必要以上に起動していると考えられます。

2

Application Status

監視対象に指定されたアプリケーションの状態です。

ABNORMALの場合，アプリケーション単位で監視しているプロセスまたはサービスのうちのどれかが停止しているか，必要以上に起動していると考えられます。

3

PD_APS

Command Line

プログラムを実行するコマンドラインです。

レコードが収集されない場合，プロセスが停止していると考えられます。

4

Program Name

プログラムの名称です。

5

PD_ASVC

Display Name

サービスを識別するためにユーザーインターフェースプログラムによって使用される名称です。

アプリケーションサービス（プロセス）が起動中（Running）以外の場合，サービスが停止していると考えられます。

6

Service Name

サービスコントロールマネージャーデータベースで使用されているサービスの名称です。

7

State

データ収集時のサービスの状態です。

PFM - RM for Platformでプロセスの稼働・非稼働情報を収集する場合，次の方法があります。

プロセス単位またはサービス単位で収集する

複数のプロセスおよびサービスをグルーピングしてアプリケーション単位で収集する

それぞれの方法で使用するレコードを次の表に示します。

表2‒14　プロセスの稼働・非稼働情報の収集に使用するレコード（プロセス単位またはサービス単位で収集する場合）

項番

レコード

監視対象

格納される情報

収集方法

1

PD_APS

Windows環境またはUNIX環境のプロセス

監視対象ホストのプロセスについて，ある時点での状態を示すパフォーマンスデータが格納されます。

リアルタイム

2

PD_ASVC

Windows環境のサービス

監視対象ホストのサービス制御マネージャー（SCM）に登録されている，Win32プロセスなどのアプリケーションサービスについて，ある時点での状態を示すパフォーマンスデータが格納されます。

リアルタイム

表2‒15　プロセスの稼働・非稼働情報の収集に使用するレコード（アプリケーション単位で収集する場合）

項番

レコード

監視対象

格納される情報

収集方法

1

PD_APP2

Windows環境またはUNIX環境のプロセス

Windows環境のサービス

Application Process Overview（PD_APS）レコードおよびApplication Service Overview（PD_ASVC）レコードに格納されるレコードを，アプリケーション単位で，ある時点での状態で要約したパフォーマンスデータが格納されます。

リアルタイム

履歴

2

PD_APPC

Application Process Overview（PD_APS）レコードおよびApplication Service Overview（PD_ASVC）レコードに格納されるレコードを，アプリケーション単位で監視しているプロセスおよびサービスごとに，ある時点での状態で要約したパフォーマンスデータが格納されます。

3

PD_APPD

Application Process Overview（PD_APS）レコードおよびApplication Service Overview（PD_ASVC）レコードに格納されるレコードを，アプリケーション単位で監視しているプロセスおよびサービスごとに，ある時点での状態で要約したパフォーマンスデータが格納されます。Application Process Count（PD_APPC）レコードより詳細なパフォーマンスデータが格納されます。

リアルタイム

プロセスの稼働・非稼働監視の設定で使用する「プロセス名」，「プログラム名」，「プログラムパス」，および「コマンドライン」の関係について，例を使って説明します。

監視対象ホストがWindowsの場合の例

監視対象ホストがUNIXの場合の例

(2)　プロセスおよびサービスの監視に関する監視テンプレートの使用例

プロセスおよびサービスの監視に関する監視テンプレートとして，提供しているアラームとレポートの使用例について説明します。

PFM - RM for Platformでは，Process ExistenceアラームやApplication Statusレポートなどを提供しています。

(a)　アラーム

プロセスおよびサービスの稼働・非稼働の監視に関するアラームについて次の表に示します。

表2‒16　プロセスおよびサービスの稼働・非稼働の監視に関するアラームの使用例

項番

アラーム

使用する

レコード

使用する

フィールド

異常

条件

警告

条件

値の見方

1

Application Status

PD_APP2

Application Exist

Application Name = * AND Application Exist = ABNORMAL AND Application Status = ABNORMAL

Application Name = * AND Application Exist = NORMAL AND Application Status = ABNORMAL

アプリケーション単位で監視しているプロセスまたはサービスのうちのどれかが停止しているか必要以上に起動している場合，警告または異常状態にあると判断します。

2

Application Name

3

Application Status

4

Process Existence

PD_APS

Program Name

Program Name <> jpcsto.exe※1

Program Name <> jpcsto.exe※1

レコードが収集されない場合，警告または異常状態にあると判断します。

5

Service Stop

PD_ASVC

Service Name

State

Service Name = JP1PCAGT_7S※2 AND State <> Running

Service Name = JP1PCAGT_7S※2 AND State <> Running

監視対象のサービスが起動していない場合，警告または異常状態にあると判断します。

6

Service Stop(dsp nm)

PD_ASVC

Display Name

State

Display Name = PFM - Remote Monitor for Platform※3 AND State <> Running

Display Name = PFM - Remote Monitor for Platform※3 AND State <> Running

監視対象のサービスが起動していない場合，警告または異常状態にあると判断します。

注※1

監視するプログラム名を設定してください。

注※2

監視するサービス名を設定してください。

注※3

監視するサービスの表示名を設定してください。

(b)　レポート

プロセスおよびサービスの稼働・非稼働の監視に関するレポートについて次の表に示します。

表2‒17　プロセスおよびサービスの稼働・非稼働の監視に関するレポートの使用例

項番

レポート名

レポートの表示内容

1

Application Process Count

アプリケーション単位で監視しているプロセスまたはサービスの稼働状況を表示します。

2

Application Process Status

3

Application Status

アプリケーションの稼働状況を表示します。

第2編　構築・運用編

3　インストールとセットアップ

この章では，PFM - RM for Platformのインストールおよびセットアップ方法について説明します。Performance Managementシステム全体のインストールおよびセットアップ方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

3.1　Windows版のインストールとセットアップ

ここでは，PFM - RM for Platformのインストールとセットアップについて説明します。

3.1.1　Windows版のインストールの前に確認すること

PFM - RM for Platformをインストールする前に確認しておくことを説明します。

(1)　前提OS

PFM - RM for Platformが動作するOSを次に示します。

Windows Server 2008

Windows Server 2012

Windows Server 2016

(2)　ネットワーク環境の設定

Performance ManagementでPFM - RM for Platformを動作させるには，IPアドレスやポート番号などのネットワーク環境を設定しておく必要があります。

(a)　IPアドレスの設定

PFM - RM for Platformのホスト名でIPアドレスを解決できる環境を設定します。なお，IPアドレスを解決できない環境では，PFM - RM for Platformは起動できません。

PFM - RM for Platformのホストのように，Performance Managementシステムで使用するホストをPerformance Managementでは「監視ホスト」と呼びます。

監視ホスト名とIPアドレスの設定は，次の方法のどれかを実施してください。

jpchostsファイル（Performance Managementのホスト情報設定ファイル）

hostsファイル

DNS

監視ホスト名には，実ホスト名またはエイリアス名を使用します。

実ホスト名を使用する場合

Windows環境では，hostnameコマンドの実行結果で確認できるホスト名でIPアドレスを解決できるように設定をしてください。

なお，Performance Managementは，DNSには対応していますが，FQDNには対応していません。このため，IPアドレスの設定時はhostnameコマンドで確認できるホスト名からドメイン名を除いたものを使用してください。

エイリアス名を使用する場合

設定しているエイリアス名でIPアドレスを解決できるように環境設定をしてください。

監視ホスト名の設定の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

なお，監視対象ホストとのIPアドレス解決には，jpchostsファイルに設定したIPアドレスは使用されません。

IPアドレス設定時の注意事項

複数のLAN環境で使用する場合は，jpchostsファイルでIPアドレスを設定してください。jpchostsファイルでIPアドレスを設定する詳細は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

Performance Managementは，DHCPによる動的なIPアドレスが割り振られているホスト上では運用できません。このため，すべての監視ホストには固定のIPアドレスを設定してください。

(b)　IPv6を使用する場合の設定

Performance Managementでは，ネットワーク構成がIPv4環境だけでなくIPv6環境にも対応しています。そのため，IPv4環境とIPv6環境が混在するネットワーク構成でも，Performance Managementを運用できます。

PFM - RM for Platformでは，PFM - ManagerとIPv6で通信できます。ただし，PFM - RM for PlatformおよびPFM - Managerが導入されているホストのOSが，WindowsまたはLinuxの場合に限ります。IPv4環境とIPv6環境での通信の適用範囲については，「付録L　IPv4環境とIPv6環境での通信について」を参照してください。

IPv6で通信する場合，PFM - ManagerホストとPFM - RMホストのそれぞれでIPv6の利用設定を有効にする必要があります。また，PFM - RM for Platformをインストールする前に，PFM - RMホストでIPv6の利用設定を有効にする必要があります。この設定はjpcconf ipv6 enableコマンドで実行しますが，すでに有効になっている場合，この設定は必要ありません。IPv6の利用設定を確認するためには，jpcconf ipv6 displayコマンドを実行します。

jpcconf ipv6 enable，jpcconf ipv6 displayコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。また，jpcconf ipv6 enableコマンドを実行する条件やタイミングについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のIPv6環境が含まれる場合のネットワーク構成例について説明している章を参照してください。

なお，PFM - RM for Platformと監視対象ホストをIPv6で通信する場合，名前解決できる監視対象ホスト名を指定してください。

PFM - RM for Platformと監視対象との通信は，解決できるIPアドレスで通信します。また，PFM - RM for Platformと監視対象との通信では，IPv4とIPv6が共存した環境の場合，解決できるIPアドレスで通信に失敗したとき，別のIPアドレスで通信することはありません。

例えば，IPv4で接続に失敗した場合，IPv6でリトライすることはありません。また，IPv6で接続に失敗した場合に，IPv4でリトライすることもありません。事前に接続できることを確認してください。

(c)　ポート番号の設定

Performance Managementで使用するプログラムの各サービスにポート番号を割り当てます。PFM - RM for Platformが使用するポート番号で通信できるように，ネットワークを設定してください。

デフォルトで割り当てられている各サービスのポート番号を次の表に示します。なお，ここで示していないサービスについては，サービスを起動するたびに未使用のポート番号が自動で割り当てられます。

表3‒1　各サービスのデフォルトのポート番号（Windowsの場合）

項番

対象機能

サービス名

パラメーター

ポート

番号

説明

1

サービス構成情報管理機能

Name Server

jp1pcnsvr

22285

PFM - ManagerのName Serverサービスで使用されているポート番号です。

Performance Managementのすべてのホストで設定されています。

2

サービス状態管理機能

Status Server

jp1pcstatsvr

22350

PFM - ManagerおよびPFM - BaseのStatus Serverサービスで使用されているポート番号です。

PFM - ManagerおよびPFM - Baseがインストールされているホストで設定されています。

3

監視コンソール通信機能

View Server

jp1pcvsvr

22286

PFM - ManagerのView Serverサービスで使用されているポート番号です。

PFM - Managerがインストールされているホストで設定されています。

4

Webサービス機能

Web Service

−

20358

PFM - Web ConsoleのWeb Serviceサービスで使用されているポート番号です。

5

Webコンテナ機能

Web Console

−

20359

20360

PFM - Web ConsoleのWeb Consoleサービスで使用されているポート番号です。

6

JP1/SLM連携機能

JP1/ITSLM

−

20905

JP1/SLMで設定されるポート番号です。

（凡例）

−：該当しません

ファイアウォール環境でPerformance Managementを使用するときは，ポート番号を固定してください。ポート番号を固定する方法の詳細は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(3)　インストールに必要なOSユーザー権限

PFM - RM for Platformをインストールするときは，必ずAdministrators権限を持つアカウントで実行してください。

(4)　前提プログラム

PFM - RM for Platformをインストールする場合のプログラム構成について説明します。

プログラム構成には，大きく分けて次の2つの場合があります。システム環境に応じて，プログラム構成を検討してください。

(a)　PFM - ManagerホストにPFM - RM for Platformをインストールする場合

PFM - Managerと同ホストにPFM - RM for Platformをインストールする場合のプログラム構成です。この場合のプログラム構成について次の図に示します。

図3‒1　プログラムの構成図（PFM - RM for PlatformとPFM - Managerが同ホスト（Windowsの場合））

(b)　PFM - Managerホストとは異なるホストにPFM - RM for Platformをインストールする場合

PFM - Managerとは異なるホストにPFM - RM for Platformをインストールする場合のプログラム構成です。このプログラム構成の場合，PFM - RM for Platformと同ホストにPFM - Baseをインストールする必要があります。この場合のプログラム構成について次の図に示します。

図3‒2　プログラムの構成図（PFM - RM for PlatformとPFM - Baseが同ホスト（Windowsの場合））

(c)　監視対象ホストの前提OS

監視対象ホストで前提となるOSを次に示します。

Windows Server 2003

Windows Server 2008

Windows Server 2012

Windows Server 2016

HP-UX

Solaris

AIX

Linux

なお，ヘルスチェック監視の場合，上記の前提OS以外のICMPプロトコル（pingでの通信）に対応しているホストやハードウェア機器も監視対象にできます。

(d)　Performance Managementの前提プログラム

PFM - RM for Platformを導入する場合，Performance Managementの前提プログラムとして，PFM - RM for Platformと同ホストにPFM - ManagerまたはPFM - Baseが必要です。

PFM - Managerと同ホストにPFM - RM for Platformをインストールする場合，PFM - Baseは不要となります。また，PFM - Baseと同ホストに複数のPFM - RMをインストールする場合，必要なPFM - Baseは1つだけです。

このほか，PFM - RM for Platformを使って監視対象ホストの稼働監視を実施するために，PFM - Web Consoleが必要です。

(5)　パフォーマンスデータを収集するのに必要な環境設定（PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがWindowsの場合）

PFM - RM for Platformでは，監視対象ホストがWindowsの場合，監視対象ホストからパフォーマンスデータを収集するためにWMIを使用します。WMIの接続設定を実施していない場合，パフォーマンスデータは収集できません。このため，PFM - RMホストと監視対象ホストでWMIの設定が必要となります。

WMIの設定に必要な内容を次に示します。

(a)　ユーザーアカウントの設定

WMIを使用するには，PFM - RMホストのローカルユーザーアカウントまたはドメインアカウント，および監視対象ホストのローカルユーザーアカウントが必要となります。

WMIの名前空間で接続設定しているアカウントを利用して情報を収集します。

PFM - RMホストのアカウント

アカウントを設定する場合は，「表3-10」のRMHost_User，RMHost_PasswordおよびRMHost_Domainの設定値に応じた値を設定してください。設定したアカウントは，インスタンスのセットアップ時に指定します。

なお，クラスタシステムでPFM - RM for Platformを運用する場合，PFM - RMホストのアカウントは，実行系と待機系で同一のユーザーとパスワードを設定して両方にログオンできるアカウントにしてください。

PFM - RMホスト自身を監視対象とする場合は，設定したアカウントもWMIの接続に影響します。アカウントの種類によって，収集できるレコードが異なります。アカウントの種類ごとのレコードの収集可否を，次の表に示します。

表3‒2　PFM - RMホストのアカウントの種類ごとのレコードの収集可否（監視対象ホストが自ホストでWindowsの場合）

アカウントの種類

レコードの収集可否

プロセスの稼働・非稼働情報が格納されるレコード※1

プロセスの稼働・非稼働以外の情報が格納されるレコード※2

Administrator（Built-in Administrator）

○

○

Administratorsグループのメンバー（UACが有効）

×

×

Administratorsグループのメンバー（UACが無効）

○

○

Performance Log Usersグループのメンバー

×

○

Performance Monitor Usersグループのメンバー

×

○

（凡例）

○：収集できます

×：収集できません

注※1

PD_APS，PD_ASVC，PD_APP2，PD_APPC，PD_APPDレコードが該当します。

注※2

PI，PI_CPU，PI_LDSK，PI_NET，PI_PDSK，PDレコードが該当します。

監視対象ホストのアカウント

アカウントを設定する場合は，「表3-17」のUser，PasswordおよびDomainの設定値に応じた値を設定してください。設定したアカウントは，監視対象のセットアップ時に指定します。

なお，監視対象ホストのアカウントは，Administratorsグループ，Performance Log Usersグループ，またはPerformance Monitor Usersグループのどれかのメンバーとして設定されている必要があります。

Windowsのセキュリティの監査などの操作をする場合は，ほかに操作を実行できる権限が必要になります。

アカウントの種類によって，収集できるレコードが異なります。アカウントの種類ごとのレコードの収集可否を，次の表に示します。

表3‒3　アカウントの種類ごとのレコードの収集可否（監視対象ホストがWindows Server 2003の場合）

アカウントの種類

レコードの収集可否

プロセスの稼働・非稼働情報が格納されるレコード※1

プロセスの稼働・非稼働以外の情報が格納されるレコード※2

Administrator（Built-in Administrator）

○

○

Administratorsグループのメンバー

○

○

Performance Log Usersグループのメンバー

×

○

Performance Monitor Usersグループのメンバー

×

○

（凡例）

○：収集できます

×：収集できません

注※1

PD_APS，PD_ASVC，PD_APP2，PD_APPC，PD_APPDレコードが該当します。

注※2

PI，PI_CPU，PI_LDSK，PI_NET，PI_PDSK，PDレコードが該当します。

表3‒4　アカウントの種類ごとのレコードの収集可否（監視対象ホストがWindows Server 2008以降の場合）

アカウントの種類

レコードの収集可否

プロセスの稼働・非稼働情報が格納されるレコード※1

プロセスの稼働・非稼働以外の情報が格納されるレコード※2

ローカルアカウント

Administrator（Built-in Administrator）

○

○

Administratorsグループのメンバー（UACが有効，かつLocalAccountTokenFilterPolicyが設定されていない）

×

×

Administratorsグループのメンバー（監視対象ホストが自ホストでない，UACが有効，およびLocalAccountTokenFilterPolicyが設定されている）

○

○

Administratorsグループのメンバー（UACが無効）

○

○

Performance Log Usersグループのメンバー

×

○

Performance Monitor Usersグループのメンバー

×

○

ドメインアカウント

Administrator（Built-in Administrator）

○

○

Administratorsグループのメンバー（UACが有効）

○

○

Administratorsグループのメンバー（UACが無効）

○

○

Performance Log Usersグループのメンバー

×

○

Performance Monitor Usersグループのメンバー

×

○

（凡例）

○：収集できます

×：収集できません

注※1

PD_APS，PD_ASVC，PD_APP2，PD_APPC，PD_APPDレコードが該当します。

注※2

PI，PI_CPU，PI_LDSK，PI_NET，PI_PDSK，PDレコードが該当します。

(b)　WMIサービスの設定

監視対象ホストのWMIサービスのスタートアップを「無効」以外に設定してください。「無効」に設定されているとパフォーマンスデータが収集できません。

(c)　WMIに接続する設定

WMIに接続するための設定を，PFM - RMホストと監視対象ホストの両方で実施します。WMIの接続設定の詳細については，「3.1.5　WMIの接続設定方法（PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがWindowsの場合）」を参照してください。

(d)　UACを使用したWMIリモート接続の設定

Windowsの場合，UACの機能によって，管理者権限を持つローカルユーザー（OSのインストール後に作成されるAdministratorユーザーを除く）に対して権限が制限されます。詳細については，「3.1.5(4) UACを設定する」を参照してください。

そのため，Windows Server 2008以降の監視対象サーバのWMIリモート接続を，管理者権限を持つローカルユーザーで実行すると，管理者権限ではなく，一般ユーザーの権限で接続されてしまい，アクセス拒否が発生しエラー終了することがあります。これを回避するためには，UACを有効にしている場合，次のどちらかの設定を実施してください。

認証に使用するユーザーにOSのインストール後に作成されるAdministratorユーザーを使用する。

次のコマンドを管理者権限で実行して，UACのリモート接続を許可するように，レジストリの値を更新する。

監視対象ホストが自ホストではない場合だけ設定できます。

reg add HKLM¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Policies¥System /v LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 /f

許可したUACのリモート接続を解除する場合は，次のコマンドを実行してください。

reg delete HKLM¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Policies¥System /v LocalAccountTokenFilterPolicy /f

なお，UACを無効にしている場合は，認証に使用するユーザーにAdministratorsグループのメンバーを使用してください。また，次の手順でローカルセキュリティポリシーも設定する必要があります。

［コントロールパネル］−［管理ツール］−［ローカルセキュリティポリシー］を選択する。

［セキュリティの設定］−［ローカルポリシー］−［セキュリティオプション］を選択する。

「ユーザーアカウント制御：管理者承認モードですべての管理者を実行する」を無効にする。

(6)　パフォーマンスデータを収集するのに必要な環境設定（PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがUNIXの場合）

PFM - RM for Platformでは，監視対象ホストがUNIXの場合，監視対象ホストからパフォーマンスデータを収集するためにSSHを使用します。SSHを使用するためには，PFM - RMホストにPuTTYとActivePerlがインストールされている必要があります。SSHの接続設定をしていない場合，パフォーマンスデータを収集できません。SSHの認証には，公開鍵認証方式を使用するため，公開鍵認証の設定を実施する必要があります。また，OSのコマンドを使用してパフォーマンスデータを収集するため，PFM - RMホストおよび監視対象ホストに，ソフトウェアおよびパッケージのインストールが必要なことがあります。

PuTTYおよびActivePerlインストール時の注意事項

Administrators権限を持つアカウントでインストールを実行してください。

パス名にマルチバイト文字を含むフォルダにインストールしないでください。

(a)　ユーザーアカウントの設定

SSHを使用するには，PFM - RMホストと監視対象ホストのアカウントが必要となります。

PFM - RMホストのアカウント

アカウントを設定する場合は，「表3-10」のRMHost_User，RMHost_PasswordおよびRMHost_Domainの設定値に応じた値を設定してください。設定したアカウントは，インスタンスのセットアップ時に指定します。

なお，クラスタシステムでPFM - RM for Platformを運用する場合，PFM - RMホストのアカウントは，実行系と待機系で同一のユーザーとパスワードを設定して両方にログオンできるアカウントにしてください。

監視対象ホストのアカウント

接続先の監視対象ホストがAIXの場合，root以外のユーザーで情報を収集するには，そのユーザーがadmグループとsystemグループの両方に所属している必要があります。所属していないと，一部の情報が収集できません。

このため，接続先の監視対象ホストで次のコマンドを実行して，ユーザーがadmグループとsystemグループの両方に所属していることを確認してください。

$ id
uid=xxx(xxx) gid=x(xxx) groups=0(system),4(adm)

収集できない情報の詳細については，「7.　レコード」を参照してください。なお，監視対象ホストがAIXでない場合，ユーザーの制限はありません。

(b)　ソフトウェアおよびパッケージのインストール

PFM - RMホストで必要なソフトウェア

PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがUNIXの場合に必要となるソフトウェアについては，リリースノートを参照してください。

監視対象ホストで必要なパッケージ（SSH）

監視対象ホストで必要となるパッケージ（SSH）は，監視対象ホストのOSごとに異なります。詳細については，リリースノートを参照してください。

監視対象ホストで必要なパッケージ（コマンド）

監視対象ホストで必要となるパッケージは，次の表に示すコマンドを実行して確認してください。

表3‒5　パッケージやファイルセットを確認するコマンド

項番

OS名

実行するコマンドの形式

1

HP-UX

/usr/sbin/swlist -l file | grep {コマンド名}

2

Solaris 10

/usr/sbin/pkgchk -l -p {コマンド名}

3

Solaris 11以降

/usr/bin/pkg search -l -H -o pkg.name {コマンド名}

4

AIX

/usr/bin/lslpp - w {コマンド名}

5

Linux

/bin/rpm -q --whatprovides {コマンド名}

確認するコマンドとパッケージについて説明します。

収集するレコードに必要な前提コマンドを次の表に示します。

表3‒6　収集するレコードに必要な前提コマンド

項番

レコード名

コマンド名

HP-UX

Solaris

AIX

Linux

1

Application Process Count（PD_APPC）

Application Process Detail（PD_APPD）

Application Process Overview（PD_APS）

Application Service Overview（PD_ASVC）

Application Summary（PD_APP2）

date

ps

date

ps

date

ps

date

ps

2

Logical Disk Overview（PI_LDSK）

date

df

date

df

date

df

date

df

3

Network Interface Overview（PI_NET）

date

netstat

date

netstat

date

netstat

date

netstat

4

Physical Disk Overview（PI_PDSK）

date

iostat

sar

date

iostat

date

sar

date

iostat

5

Processor Overview（PI_CPU）

date

sar

date

mpstat

date

mpstat

sar

date

mpstat

6

System Status（PD）

date

uname

date

uname

date

uname

date

uname

7

System Summary（PI）

crashconf

date

sar

swapinfo

uptime

vmstat

date

mpstat

prtconf

sar

swap

uptime

vmstat

date

mpstat

pstat

sar

uptime

vmstat

date

free

mpstat

sar

uptime

vmstat

レコードを収集するために必要なパッケージについては，リリースノートを参照してください。

(c)　SSH接続に関する設定

SSHに接続するための設定を，PFM - RMホストと監視対象ホストの両方で実施します。SSHの接続設定の詳細については，「3.1.6　Windows版のSSHの接続設定方法（PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがUNIXの場合）」を参照してください。

(7)　稼働状態を監視するのに必要な環境設定（ヘルスチェック監視の場合）

ヘルスチェック監視の場合，ヘルスチェック機能で監視対象ホストの稼働状態が監視できる環境になっている必要があります。ヘルスチェック監視に必要な設定内容を次に示します。

(a)　接続先PFM - Managerの設定

接続先のPFM - Managerのヘルスチェック機能が有効になっている必要があります。

ヘルスチェック機能の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のヘルスチェック機能の設定について説明している章を参照してください。

(b)　PFM - RMホストの設定

PFM - RMホストで次の設定が有効になっている必要があります。

ステータス管理機能

ステータス管理機能の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のステータス管理機能の設定について説明している章を参照してください。

監視対象ホストへのポーリング

PFM - RM for PlatformのRemote Monitor Collectorサービスの［Health Check for Target Hosts］プロパティに「Yes」を設定します。

(c)　ヘルスチェック監視の設定

PFM - RM for Platformのリモートエージェントの［TargetType］プロパティに「icmp」を設定します。ヘルスチェック監視では，ICMPプロトコル（pingでの通信）に対応しているホストやハードウェア機器の稼働状態を監視できます。

ヘルスチェック監視の設定の詳細については，「3.1.4(3)　監視対象の設定」を参照してください。

(8)　プロセス稼働の監視条件を4,096バイトにする場合の前提条件

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleが09-50以降の場合，パフォーマンス監視時に使用する監視条件を4,096バイトまで設定できます。

PFM - BaseまたはPFM - ManagerをPFM - RMのホストに導入する場合は，バージョンが10-00以降のものを導入してください。

(9)　障害発生時の資料採取の準備

トラブルが発生した場合にメモリーダンプ，ユーザーモードプロセスダンプなどが必要になることがあります。トラブル発生時にこれらのダンプを採取する場合は，あらかじめメモリーダンプ，ユーザーモードプロセスダンプが出力されるように設定してください。

(a)　メモリーダンプの出力設定

［コントロールパネル］から［システム］をダブルクリックする。

［詳細設定］ページの［起動と回復］の［設定］ボタンをクリックする。

［デバッグ情報の書き込み］で，［完全メモリダンプ］を選択し，出力先のファイルを指定する。

注意

メモリーダンプのサイズは，実メモリーのサイズによって異なります。搭載している物理メモリーが大きいと，メモリーダンプのサイズも大きくなります。メモリーダンプを採取できるだけのディスク領域を確保してください。詳細は，OS付属のドキュメントを参照してください。

(b)　ユーザーモードプロセスダンプの出力設定

次のレジストリを設定することによって，アプリケーションプログラムの異常終了時，即座に調査資料のユーザーモードプロセスダンプを取得できます。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows¥Windows Error Reporting¥LocalDumps

このレジストリキーに，次のレジストリ値を設定します。

DumpFolder : REG_EXPAND_SZ <ダンプ出力先のフォルダ名>

（出力先フォルダには書き込み権限が必要です）

DumpCount : REG_DWORD <保存するダンプの数>

DumpType : REG_DWORD 2

注意

レジストリを設定することで，JP1だけでなくほかのアプリケーションプログラムでもユーザーモードプロセスダンプが出力されるようになります。ユーザーモードプロセスダンプの出力を設定する場合はこの点をご注意ください。

ユーザーモードプロセスダンプが出力されると，その分ディスク容量が圧迫されます。ユーザーモードプロセスダンプが出力されるように設定する場合は，十分なディスク領域が確保されているダンプ出力先フォルダを設定してください。

3.1.2　Windows版のインストールとセットアップの流れ

PFM - RM for Platformのインストールとセットアップの手順の流れについて説明します。

なお，PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleのインストールとセットアップの手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

PFM - RM for Platformのインストールとセットアップの手順の流れを次の図に示します。

図3‒3　インストールとセットアップの手順の流れ（Windowsの場合）

注

PFM - Managerホストとは異なるホストにPFM - RM for Platformをインストールする場合の手順の流れを示しています。

なお，ユーザー入力を必要とするセットアップコマンドは，対話形式で実行するか非対話形式で実行するかを選択できます。

対話形式で実行する場合は，コマンドの指示に従ってユーザーが値を入力する必要があります。

非対話形式で実行する場合は，コマンド実行中に必要となる入力作業をオプション指定や定義ファイルで代替するため，ユーザー入力が不要になります。また，バッチ処理やリモート実行によってセットアップ作業を自動化できるため，管理者の負担や運用コストを低減できます。

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

3.1.3　Windows版のインストール手順

PFM - RM for Platformのインストール手順について説明します。

(1)　プログラムのインストール順序

PFM - RM for PlatformやPFM - RM for Platformの前提プログラムをインストールする順序について説明します。

PFM - ManagerホストにPFM - RM for Platformをインストールする場合

PFM - Managerをインストールしたあとに，PFM - RM for Platformをインストールしてください。

図3‒4　プログラムのインストール順序（PFM - RM for PlatformとPFM - Managerが同ホスト（Windowsの場合））

PFM - Managerホストとは異なるホストにPFM - RM for Platformをインストールする場合

PFM - Baseをインストールしたあとに，PFM - RM for Platformをインストールしてください。

図3‒5　プログラムのインストール順序（PFM - RM for PlatformとPFM - Baseが同ホスト（Windowsの場合））

なお，同ホストに複数のPFM - RMをインストールする場合，PFM - RM間のインストール順序は問いません。

(2)　インストール方法

PFM - RM for Platformをインストールする方法について説明します。

Windows環境へPFM - RM for Platformをインストールする方法には，提供媒体を使用する方法とJP1/NETM/DMでリモートインストールする方法があります。JP1/NETM/DMは日本国内の製品名称です。JP1/NETM/DMでリモートインストールする方法については，マニュアル「JP1/NETM/DM 運用ガイド1(Windows(R)用)」を参照してください。

重要

OSのユーザーアカウント制御機能（UAC）を有効にしている場合は，インストール中にユーザーアカウント制御のダイアログが表示されることがあります。ダイアログが表示された場合は，［続行］ボタンをクリックしてインストールを続行してください。なお，［キャンセル］ボタンをクリックすると，インストールが中止されます。

ここでは，提供媒体を使用する場合のインストール方法について説明します。

PFM - RM for Platformをインストールするホストに，Administrators権限でログオンする。

ローカルホストで起動しているPerformance Managementのサービスがあれば，すべて停止する。

停止するサービスは，物理ホストおよび論理ホスト上のPerformance Managementのサービスです。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

提供媒体をセットし，インストーラーを実行する。

起動したインストーラーの指示に従ってインストールを進めます。

PFM - ManagerまたはPFM - Baseのインストール時に設定された次の項目が表示され，確認できます。

ユーザー情報

インストール先のフォルダ

プログラムフォルダ

［インストール］ボタンをクリックして，インストールを開始する。

3.1.4　Windows版のセットアップ手順

PFM - RM for Platformのセットアップ手順について説明します。

なお，ここでの[図データ]は，次に示すセットアップ項目を示します。

使用する環境によって必要となるセットアップ項目

デフォルトの設定を変更したい場合のセットアップ項目

(1)　PFM - RM for Platformの登録[図データ]

Performance ManagementシステムでPFM - RM for Platformを一元管理するには，PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleに，PFM - RM for Platformを登録する必要があります。

PFM - RM for Platformの登録は，次のタイミングで実施する必要があります。

Performance Managementシステムに新規でPFM - RM for Platformを追加する場合

ただし，登録済みのPFM - RM for Platformが存在していて，そのバージョンと同じバージョンのPFM - RM for Platformを新規で追加する場合は，新たに登録する必要はありません。

登録済みのPFM - RM for Platformのデータモデルのバージョンを更新する場合

PFM - RM for Platformを登録する作業の流れを次の図に示します。

図3‒6　PFM - RM for Platformを登録する作業の流れ（Windowsの場合）

PFM - RM for Platform登録時の注意事項

PFM - RM for Platformの登録は，インスタンス環境の設定前に実施してください。

異なるバージョンのPFM - RM for Platformを異なるホストにインストールする場合，古いバージョンのPFM - RM for Platformからセットアップしてください。

PFM - Managerと同ホストにPFM - RM for Platformをインストールする場合，jpcconf agent setupコマンドが自動で実行されます。

PFM - RM for Platformの登録作業時，PFM - Web Consoleの［レポート階層］タブと［アラーム階層］タブに「RM Platform」という名前のフォルダが作成されます。［レポート階層］タブで，独自に「RM Platform」という名前のフォルダやファイルをすでに作成している場合は，名前を変更してから登録作業を開始してください。

以降で，PFM - RM for Platformを登録する作業について説明します。

(a)　PFM - RM for Platformのセットアップファイルをコピーする

PFM - RMホストにあるセットアップファイルを，PFM - ManagerとPFM - Web Consoleのインストール先ホストにコピーします。

コピーする手順を次に示します。

PFM - Web Consoleを停止する。

PFM - Web Consoleが起動されている場合は，停止してください。

バイナリーモードでセットアップファイルをコピーする。

PFM - RMホストからPFM - ManagerホストやPFM - Web Consoleホストへファイルをコピーします。

コピー元のファイル格納先とコピー先について，次の表に示します。

表3‒7　コピーするセットアップファイル（Windowsの場合）

項番

コピー元

（PFM - RM for Platformの

セットアップファイル）

コピー先

プログラム名

OS

コピー先フォルダ

1

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagt7w.EXE

PFM - Manager

Windows

PFM - Managerのインストール先フォルダ¥setup

2

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagt7u.Z

UNIX

/opt/jp1pc/setup/

3

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagt7w.EXE

PFM - Web Console

Windows

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ¥setup

4

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagt7u.Z

UNIX

/opt/jp1pcwebcon/setup/

(b)　PFM - Managerホストでセットアップコマンドを実行する

PFM - ManagerホストでPFM - RM for Platformのセットアップコマンドを実行します。

実行するコマンドを次に示します。

jpcconf agent setup -key RMPlatform

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf agent setupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf agent setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

コマンド実行時の注意事項

Performance Managementのプログラムやサービスはすべて停止してからコマンドを実行してください。完全に停止していない状態でjpcconf agent setupコマンドを実行した場合，エラーが発生することがあります。エラーが発生した場合は，再度jpcconf agent setupコマンドを実行してください。

PFM - Managerホストでセットアップコマンドを実行したら，PFM - ManagerにコピーしたPFM - RM for Platformのセットアップファイルは，削除しても問題ありません。

(c)　PFM - Web Consoleホストでセットアップコマンドを実行する

PFM - Web ConsoleホストでPFM - RM for Platformのセットアップコマンドを実行します。

実行するコマンドを次に示します。

jpcwagtsetup

PFM - Web Consoleホストでセットアップコマンドを実行したら，PFM - Web ConsoleにコピーしたPFM - RM for Platformのセットアップファイルは，削除しても問題ありません。

(2)　インスタンス環境の設定

PFM - RM for Platformのインスタンス環境をPFM - RMホストで設定します。複数のインスタンス環境を設定したい場合は，ここでの手順を繰り返し実施してください。PFM - RM for Platformでは，1つのインスタンス環境に定義できる監視対象は最大で50個です。

なお，1つのインスタンスに，Windowsの監視対象ホストおよびUNIXの監視対象ホストを混在させることができます。

インスタンス環境で共通アカウント情報を使用する場合

インスタンス環境の設定項目でUseCommonAccountに「Y」を設定すると，事前に作成しておいた，インスタンス環境用の共通アカウント情報（pfmhost）が使用されます。

インスタンス環境の設定項目と共通アカウント情報の設定項目との対応について，次の表に示します。

表3‒8　インスタンス環境と共通アカウント情報との設定項目の対応

インスタンス環境の設定項目

共通アカウント情報（pfmhost）の設定項目

説明

RMHost_User

User

ユーザー名

RMHost_Password

Password

パスワード

RMHost_Domain

Domain

ドメイン名

注1

共通アカウント情報は，事前にPFM - RMホストで作成しておく必要があります。作成には，jpcconf acc setupコマンドを使用します。jpcconf acc setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

注2

共通アカウント情報（pfmhost）を作成する場合の設定値や注意事項は，対応するインスタンス環境の設定項目と同じです。「表3-10」の対応するインスタンス環境の設定項目を参照してください。

インスタンス環境設定時の注意事項

「3.1.1(5)　パフォーマンスデータを収集するのに必要な環境設定（PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがWindowsの場合）」または「3.1.1(6)　パフォーマンスデータを収集するのに必要な環境設定（PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがUNIXの場合）」が完了し，環境が整っているかどうかを確認してから，インスタンス環境を設定してください。

インスタンス環境の設定で指定した値が不正でも，インスタンス環境の生成コマンドは正常に終了します。しかし，不正な設定のままレコードの収集を開始すると，パフォーマンスデータが収集されません。パフォーマンスデータが収集されない場合の対策については，「9.2.3　PFM - RM for Platformを起動してもパフォーマンスデータが収集されない」を参照してください。

(a)　インスタンス内の監視対象によって指定が必要または不要となるインスタンス環境の設定項目

指定が必要なインスタンス環境の設定項目は，インスタンス内の監視対象によって異なります。インスタンス内の監視対象ごとに入力が必要となるインスタンス環境の設定項目について，次の表に示します。

表3‒9　インスタンス内の監視対象ごとに入力が必要となるインスタンス環境の設定項目

項目名

インスタンス内の監視対象

Windows環境

UNIX環境

ヘルスチェック監視

UseCommonAccount

△

△

△

Interval

△

△

▲

Std_Category

△

△

▲

Disk_Category

△

△

▲

Network_Category

△

△

▲

Ps_Category

△

△

▲

RMHost_User

○

○

○

RMHost_Password

○

○

○

RMHost_Domain

△

△

△

SSH_Client

×

○

×

Perl_Module

×

○

×

Log_Size

△

△

△

（凡例）

○：入力が必要です

△：デフォルトから値を変更する場合は入力が必要です

▲：デフォルトから値を変更する必要はありません

×：入力は不要です

(b)　インスタンス環境の設定項目と設定値

インスタンス環境の設定項目と指定する設定値を次の表に示します。操作の開始前に情報をあらかじめ確認してください。

なお，インスタンス環境の設定には，jpcconf inst setupコマンドを使用します。

jpcconf inst setupコマンドの実行手順については「（d）対話形式で実行する場合」と「（e）非対話形式で実行する場合」を参照してください。

jpcconf inst setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

表3‒10　PFM - RM for Platformのインスタンス環境の設定項目と設定値（Windowsの場合）

項番

項目名※1

説明

設定値

デフォルト

1

UseCommonAccount

共通アカウント情報を使用するかを指定します。

次に示すどちらかを指定します。

Y：使用します

N：使用しません

N

2

Interval

収集プロセスの収集間隔を指定します。

60〜3,600（単位：秒）を指定します。

300

3

Std_Category※2

収集プロセスで基本的な情報（PI，PI_CPUレコード）を収集するかどうかを指定します。

次に示すどちらかを指定します。

Y：収集します

N：収集しません

Y

4

Disk_Category※2

収集プロセスでディスク情報（PI_PDSK，PI_LDSKレコード）を収集するかどうかを指定します。

次に示すどちらかを指定します。

Y：収集します

N：収集しません

Y

5

Network_Category※2

収集プロセスでネットワーク情報（PI_NETレコード）を収集するかどうかを指定します。

次に示すどちらかを指定します。

Y：収集します

N：収集しません

Y

6

Ps_Category※2

収集プロセスでプロセス情報（PD_APS，PD_ASVC，PD_APP2，PD_APPC，PD_APPDレコード）を収集するかどうかを指定します。

次に示すどちらかを指定します。

Y：収集します

N：収集しません

Y

7

RMHost_User※3

PFM - RMホスト上のアカウントのユーザー※4を指定します。

1〜256バイトの半角文字が使用できます。

ただし，タブは指定できません。

−

8

RMHost_Password

PFM - RMホスト上のアカウントのパスワードを指定します。この項目で入力した文字は画面に表示されません。また，指定時は2度入力を要求されます。

1〜256バイトの半角文字が使用できます。

ただし，タブは指定できません。

−

9

RMHost_Domain※5

PFM - RMホスト上のアカウントが属しているドメイン名を指定します。

ワークグループに所属している場合は，指定する必要はありません。

0〜256バイトの半角文字が使用できます。

ただし，タブは指定できません。

ドメイン名は指定されていません。

10

SSH_Client※6

SSHクライアント（PuTTY）の実行モジュール（plink.exe）を絶対パスで指定します。ファイルパスに空白が含まれる場合でも「"」で囲む必要はありません。インスタンス内の監視対象のOSがWindowsだけの場合は，指定する必要はありません。

0〜256バイトの半角文字が使用できます。

ただし，タブは指定できません。

SSHクライアントの実行モジュールは指定されていません。

11

Perl_Module※6

Perl（ActivePerl）の実行モジュール（perl.exe）を絶対パスで指定します。ファイルパスに空白が含まれる場合でも「"」で囲む必要はありません。インスタンス内の監視対象のOSがWindowsだけの場合は，指定する必要はありません。

0〜256バイトの半角文字が使用できます。

ただし，タブは指定できません。

Perlの実行モジュールは指定されていません。

12

Log_Size

エージェントログ※7の1ファイルの最大サイズを指定します。

1〜32（単位：メガバイト）を指定します。

3

（凡例）

−：デフォルトは設定されていません

注※1

jpcconf inst setupコマンドを非対話形式で実行するときは，定義ファイル中で，この項目名をプロダクト固有のラベルとして使用します。非対話形式のコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

注※2

各レコードの収集設定よりStd_Category，Disk_Category，Network_CategoryおよびPs_Categoryの設定が優先されます。

例えば，Std_CategoryをN（収集しない）に設定している場合，PIレコードは次のように動作します。

・PIレコード情報はStoreデータベースには記録されません。

・PFM - Web ConsoleからPIレコードのリアルタイムレポートを表示すると，KAVJS5001-Iのエラーメッセージが表示されます。

・PIレコードを使用したアラームをバインドしている場合，そのアラームは動作しません。

注※3

PFM - RM for Platformは，RMHost_Userに指定したユーザーアカウントで収集プロセスを起動します。インスタンス環境を追加または変更する場合，新しいユーザーアカウントを作成してRMHost_Userに指定したときに，新規作成したユーザーアカウントのプロファイルが作成されていたため，パフォーマンスデータの取得に失敗することがあります。この場合は，新規作成したユーザーアカウントで，一度，Windowsにログオンし直してください。

ファイル権限を強化した状態で運用している場合，RMHost_Userに指定したユーザーは，PFM操作用グループに属している必要があります。ファイル権限を強化した状態での運用については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のファイル権限の強化について説明している章を参照してください。

自ホストを監視対象として設定する場合，PFM - RMホストのユーザーアカウント制御機能（UAC）を有効にしているときは，インスタンスの設定でRMHost_UserにローカルアカウントのBuilt-in Administratorを指定してください。

また，次に示すユーザーのプロパティの［全般］タブの項目がチェックされていない必要があります。

・ユーザーは次回ログオン時にパスワードの変更が必要

・アカウントを無効にする

これらの注意事項は共通アカウント情報（pfmhost）のUserを使用している場合も同様です。その場合，注意事項のRMHost_Userを共通アカウント情報（pfmhost）のUserに読み替えてください。

注※4

クラスタシステムでPFM - RM for Platformを運用する場合，同一のユーザーおよびパスワードで実行系ノードと待機系ノードの両方にログオンできるアカウントを指定してください。

共通アカウント情報（pfmhost）のUserを使用している場合も同様です。

注※5

自ホストを監視する場合で，次のすべての条件に該当するときは，RMHost_Domainに自ホスト名を設定してください。

・PFM - RMホストがWindowsである

・PFM - RMホストがドメインに参加している

注※6

インスタンス内にUNIXの監視対象ホストが含まれる場合，必ず設定してください。また，クラスタシステムでPFM - RM for Platformを運用するときは，実行系および待機系の両方からアクセスできるファイルパスで指定してください。

注※7

エージェントログの見積もり式を次に示します。

エージェントログ（単位：メガバイト）= ((a＊24＊3600)/b＊4)/(4＊1024)

（凡例）

　a：エージェントログの保存日数

　b：インスタンスのIntervalの値

エージェントログは1インスタンスにつき最大（16 + 監視対象数＊4）ファイルが採取されます。

ハードディスクに十分な空き容量がない場合，エージェントログは出力エラーとなります。エージェントログの詳細については，「9.3　トラブルシューティング時に採取するログ情報」を参照してください。

(c)　表示されないインスタンス環境の設定項目について

コマンドを実行して表示されるインスタンス環境の設定項目には，ほかの設定項目の内容などによって表示されないものがあります。インスタンス環境の設定項目が表示されない場合の条件と，その場合の入力値について次に示します。

表3‒11　インスタンス環境の設定項目が表示されない条件と入力値

項目名

表示されない条件と入力値

RMHost_User

UseCommonAccountに「Y」を指定している場合は表示されません。

入力値：

対応する共通アカウント情報の値が入力値として使用されます。対応する共通アカウント情報については「表3-8」を参照してください。

RMHost_Password

RMHost_Domain

(d)　対話形式で実行する場合

jpcconf inst setupコマンドを実行する。

インスタンス名を「inst1」とするインスタンス環境を設定する場合のコマンド実行例を次に示します。

jpcconf inst setup -key RMPlatform -inst inst1

PFM - RM for Platformのインスタンス環境を設定する。

コマンドの指示に従ってPFM - RM for Platformのインスタンス環境の各設定項目を入力します。インスタンス環境の各設定項目については，「表3-10」を参照してください。各設定項目を入力したら，リターンキーを押して設定してください。デフォルトで表示されている値をそのまま入力内容とする場合は，リターンキーだけを押してください。

インスタンス内にUNIXの監視対象が含まれる場合の設定例を次に示します。

C:¥Program Files¥Hitachi¥jp1pc¥tools>jpcconf inst setup -key RMPlatform -inst inst1
 UseCommonAccount     [N]                  :<Enter>
 Interval             [300]                :<Enter>
 Std_Category         [Y]                  :<Enter>
 Disk_Category        [Y]                  :<Enter>
 Network_Category     [Y]                  :<Enter>
 Ps_Category          [Y]                  :<Enter>
 RMHost_User※1                             :rmuser<Enter>
 RMHost_Password※1                         :rmpass※2<Enter>
 Re-enter※1                                :rmpass※2<Enter>
 RMHost_Domain※1      []                   :<Enter>
 SSH_Client           [] :C:¥Program Files¥PuTTY¥plink.exe※3<Enter>
 Perl_Module          [] :C:¥Perl¥bin¥perl.exe※3<Enter>
 Log_Size (MB)        [3]                  :<Enter>
KAVE05080-I インスタンス環境を作成しています (servicekey※4=RMPlatform, inst=inst1)
KAVE05081-I インスタンス環境が作成されました (servicekey※4=RMPlatform, inst=inst1)

注※1

UseCommonAccountに「Y」を指定した場合，この項目は表示されません。

注※2

パスワードは再入力を要求されます。入力したパスワードは画面には表示されません。

注※3

インスタンス内にUNIXの監視対象が含まれる場合に入力します。インスタンス内の監視対象のOSがWindowsだけの場合は，指定する必要はありません。

注※4

PFM - Managerのプロダクト名表示機能が無効の場合，「servicekey」は「agt7」と表示されます。

(e)　非対話形式で実行する場合

jpcconf inst setupコマンドで，定義ファイルのテンプレートを作成する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf inst setup -key RMPlatform -noquery -template 定義ファイル名

インスタンス環境の設定項目に対応するセクションおよびラベルが定義ファイルに出力されます。なお，[Instance Definitions]セクションのラベルに対応する値は，空白のままです。

手順1で作成した定義ファイルのテンプレートを編集する。

インスタンス環境に合わせてテンプレートの設定値を編集します。

定義ファイルで指定するプロダクト固有のラベルについては，「表3-10」を参照してください。

インスタンス内にUNIXの監視対象が含まれる場合のインスタンス環境での定義ファイルの記述例を次に示します。インスタンス環境に応じて，[Instance Definitions]セクションのラベルに対応する値を記述してください。

[Common Definitions]
Definition File Version=0001

[Product Information]
Product ID=7

[Instance Definitions]
UseCommonAccount=
Interval=
Std_Category=
Disk_Category=
Network_Category=
Ps_Category=
RMHost_User※1=rmuser
RMHost_Password※1=rmpass
RMHost_Domain※1=
SSH_Client= C:¥Program Files¥PuTTY¥plink.exe※2
Perl_Module= C:¥Perl¥bin¥perl.exe※2
Log_Size=

注※1

UseCommonAccountに「Y」を指定した場合，これらに値を指定する必要はありません。

注※2

インスタンス内にUNIXの監視対象が含まれる場合に入力します。インスタンス内の監視対象のOSがWindowsだけの場合は，指定する必要はありません。

jpcconf inst setupコマンドで，PFM - RM for Platformのインスタンス環境を設定する。

インスタンス名を「inst1」とするインスタンス環境を設定する場合のコマンド実行例を次に示します。-inputオプションには，手順2で編集した定義ファイルを指定します。

jpcconf inst setup -key RMPlatform -inst inst1 -noquery -input 定義ファイル名

注意

定義ファイルにパスワードなどの秘匿情報が含まれる場合，定義ファイルはセキュリティを確保した安全な場所に保存し，使用後は削除するようにしてください。また，定義ファイルをホスト間で転送したいときには，SFTP（SSHトンネル経由のFTP）など，盗聴のおそれがない安全な方法を使用することをお勧めします。

すべての設定が完了すると，インスタンス環境が構築されます。インスタンス環境のフォルダ構成を次の表に示します。

表3‒12　インスタンス環境のフォルダ構成（Windowsの場合）

項番

格納先フォルダ

ファイル名

説明

1

インストール先フォルダ※1¥agt7¥agent¥インスタンス名

jpcagt.ini

Remote Monitor Collectorサービス起動情報ファイルです。

2

jpcagt.ini.lck

Remote Monitor Collectorサービス起動情報ファイル（インスタンスごと）のロックファイルです。

3

jpcagt.ini.model※2

Remote Monitor Collectorサービス起動情報ファイルのモデルファイルです。

4

status.dat

内部処理用中間ファイルです。

5

tstatuses.dat

仮想Agentステータス情報です。※3

6

targetlist.ini

監視対象一覧です。

7

grouplist.ini

グループ一覧です。

8

GARULES.DAT

グループ化ルールの記述ファイルです。

9

targets

リモートエージェント格納フォルダです。

10

groups

グループエージェント格納フォルダです。

11

log

ログファイル格納フォルダです。

12

インストール先フォルダ※1¥agt7¥store¥インスタンス名

*.DB

パフォーマンスデータファイルです。

13

*.IDX

パフォーマンスデータファイルのインデックスファイルです。

14

*.LCK

パフォーマンスデータファイルのロックファイルです。

15

jpcsto.ini

Remote Monitor Storeサービス起動情報ファイルです。

16

jpcsto.ini.model※2

Remote Monitor Storeサービス起動情報ファイルのモデルファイルです。

17

status.dat

内部処理用中間ファイルです。

18

*.DAT

データモデル定義ファイルです。

19

dump

エクスポート先フォルダです。

20

backup

バックアップ先フォルダです。

21

partial

部分バックアップ用フォルダです。

22

import

インポート用フォルダです。

23

log

ログファイル格納フォルダです。

注※1

論理ホストで運用する場合は「インストール先フォルダ」を「環境フォルダ¥jp1pc」に読み替えてください。環境フォルダとは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のフォルダを示します。

注※2

これらのモデルファイルは，インスタンス環境を構築した時点の設定値に戻したいときに使用します。

注※3

ヘルスチェック機能が有効な場合に生成されます。

インスタンス環境を変更したい場合は，再度jpcconf inst setupコマンドを実行し，インスタンス環境の各設定項目を更新してください。インスタンス環境の各設定項目を更新する詳細については，「3.6.2　インスタンス環境の更新」を参照してください。

設定した一部の情報は，PFM - Web Consoleのプロパティ編集で変更できます。プロパティ編集で変更できる情報の詳細については，「付録E.1　Remote Monitor Storeサービスのプロパティ一覧」を参照してください。

なお，インスタンス環境でのサービスIDとWindowsのサービス名は次のようになります。

インスタンス環境でのサービスID

Remote Monitor Collectorサービスの場合

7Aインスタンス番号 インスタンス名[ホスト名]

Remote Monitor Storeサービスの場合

7Sインスタンス番号 インスタンス名[ホスト名]

Group Agentサービスの場合

7Aインスタンス番号 インスタンス名[All@ホスト名]

PFM - RM for Platformの場合，インスタンス名にはjpcconf inst setupコマンドで指定したインスタンス名が表示されます。

PFM - RMホストのホスト名が「host1」，インスタンス名に「inst1」を指定した場合，サービスIDは次のようになります。

Remote Monitor Collectorサービスの場合

7A1inst1[host1]

Remote Monitor Storeサービスの場合

7S1inst1[host1]

Group Agentサービスの場合

7A1inst1[All@host1]

サービスIDの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録に記載されている命名規則を参照してください。

インスタンス環境でのWindowsのサービス名

Remote Monitor Collectorサービスの場合

PFM - RM for Platform インスタンス名

Remote Monitor Storeサービスの場合

PFM - RM Store for Platform インスタンス名

インスタンス名に「inst1」を指定した場合，サービス名は次のようになります。

Remote Monitor Collectorサービスの場合

PFM - RM for Platform inst1

Remote Monitor Storeサービスの場合

PFM - RM Store for Platform inst1

Windowsのサービス名については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録に記載されている命名規則を参照してください。また，論理ホストで運用する場合のWindowsのサービス名については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

なお，PFM - Web Consoleのエージェント固有プロパティの配布機能によるインスタンス環境の設定はできません。

(3)　監視対象の設定

「(2)　インスタンス環境の設定」で設定したインスタンスに監視対象の情報を設定します。1つのインスタンスに対して，50個まで監視対象を設定できます。複数の監視対象を設定する場合は，この手順を繰り返し実施してください。ただし，監視対象の数が多い場合，マシンの性能や環境によっては期待した性能がでないことがあります。この場合は，監視対象の数を減らしてください。また，運用の前に十分に検証してください。

PFM - RMが11-00以降の場合，監視対象に論理ホストを指定できます。ただし，論理ホストを指定するのはプロセスまたはサービスの稼働・非稼働を監視するときだけで，それ以外の監視では物理ホストを指定することを推奨します。

重要

プロセスまたはサービスの稼働・非稼働を監視する場合以外で監視対象に論理ホストを指定すると，マシンを切り替えたときの初回のパフォーマンスデータは正しい値が格納されません。

監視対象で共通アカウント情報を使用する場合

監視対象の設定項目でUseCommonAccountに「Y」を設定すると，事前に作成しておいた，監視対象の共通アカウント情報※（wmiまたはssh）が使用されます。

注※

ヘルスチェック監視の場合，共通アカウント情報は使用できません。

使用する共通アカウント情報の種類は，監視対象のOSがWindowsかUNIXかによって異なります。監視対象のOSと共通アカウント情報の種類の対応について，次の表に示します。

表3‒13　監視対象のOSと共通アカウント情報の種類

監視対象のOS

共通アカウント情報の種類

Windows

wmi

UNIX

ssh

また，監視対象の設定項目と共通アカウント情報の設定項目との対応について，次の表に示します。

表3‒14　監視対象の設定項目と共通アカウント情報の設定項目との対応（監視対象のOSがWindowsの場合）

監視対象の設定項目

共通アカウント情報（wmi）の設定項目

説明

User

User

ユーザー名

Password

Password

パスワード

Domain

Domain

ドメイン名

表3‒15　監視対象の設定項目と共通アカウント情報の設定項目との対応（監視対象のOSがUNIXの場合）

監視対象の設定項目

共通アカウント情報（ssh）の設定項目

説明

User

User

ユーザー名

Private_Key_File

Private_Key_File

秘密鍵ファイル名

注1

共通アカウント情報は，事前にPFM - RMホストで作成しておく必要があります。

作成には，jpcconf acc setupコマンドを使用します。jpcconf acc setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

注2

共通アカウント情報（wmiまたはssh）を作成する場合の設定値や注意事項は，対応する監視対象の設定項目と同じです。「表3-17」の対応する監視対象の設定項目を参照してください。

重要

共通アカウント情報を使用する場合は，複数の監視対象に対して1つのアカウント情報で接続できるように，アカウント情報の設定内容を統一する必要があります。そのため，共通アカウント情報が漏えいした場合は，影響がより大きくなるおそれがあります。このようなリスクについてのセキュリティ対策や情報管理を考慮した上で，共通アカウント情報を使用するかどうか検討してください。

監視対象の設定時の注意事項

「3.1.1(5)　パフォーマンスデータを収集するのに必要な環境設定（PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがWindowsの場合）」または「3.1.1(6)　パフォーマンスデータを収集するのに必要な環境設定（PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがUNIXの場合）」が完了し，環境が整っているかどうかを確認してから，監視対象を設定してください。

監視対象の設定で指定した値が不正でも，監視対象の生成コマンドは正常に終了します。しかし，不正な設定のままレコードの収集を開始すると，パフォーマンスデータが収集されません。パフォーマンスデータが収集されない場合の対策については，「9.2.3　PFM - RM for Platformを起動してもパフォーマンスデータが収集されない」を参照してください。

(a)　監視対象によって指定が必要または不要となる監視対象の設定項目

指定が必要な監視対象の設定項目は，監視対象によって異なります。監視対象ごとに入力が必要となる監視対象の設定項目について，次の表に示します。

表3‒16　監視対象ごとに入力が必要となる監視対象の設定項目

項目名

監視対象

Windows環境

UNIX環境

ヘルスチェック監視

Target Host

○

○

○

UseCommonAccount

△

△

▲

TargetType

▲

○

○

User

○

○

×

Password

○

×

×

Domain

△

×

×

Private_Key_File

×

○

×

Port

×

△

×

（凡例）

○：入力が必要です

△：デフォルトから値を変更する場合は入力が必要です

▲：デフォルトから値を変更する必要はありません

×：入力は不要です

(b)　監視対象の設定項目と設定値

監視対象の設定項目と設定値を次の表に示します。操作の開始前に情報をあらかじめ確認してください。

なお，監視対象の設定には，jpcconf target setupコマンドを使用します。

jpcconf target setupコマンドの実行手順については「（d）対話形式で実行する場合」と「（e）非対話形式で実行する場合」を参照してください。

jpcconf target setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

表3‒17　PFM - RM for Platformの監視対象の設定項目と設定値

項番

項目名※1

説明

設定値

デフォルト

1

Target Host

監視対象ホスト名※2を指定します。名前解決できるようなホスト名※3を指定してください。

指定した監視対象ホスト名は，稼働性能情報の収集※4とヘルスチェックの際に使用されます。JP1/IMと連携する場合はイベントホスト名としても使用されます。

1〜32バイトの半角英数字と「-」だけ使用できます。

ただし，「-」から始まる名前は指定できません。

指定する値はインスタンス内でユニーク※5である必要があります。

監視対象ホスト名は指定されていません。※6

2

UseCommonAccount

共通アカウント情報を使用するかを指定します。

次に示すどちらかを指定します。

Y：使用します

N：使用しません

N

3

TargetType

監視対象への接続方法を指定します。

監視対象のOSがWindowsの場合とUNIXの場合で設定値が異なります。

ヘルスチェック監視の場合は，icmpを指定します。

監視対象のOSがWindowsの場合，wmiを指定します。

監視対象のOSがUNIXの場合，sshを指定します。

ヘルスチェック監視の場合，icmpを指定します。

wmi

4

User

監視対象に接続するためのユーザー※7，※8を指定します。

1〜256バイトの半角文字が使用できます。

ただし，タブは指定できません。

−

5

Password※9

監視対象に接続するためのパスワードを指定します。

この項目で入力した文字は画面に表示されません。また，指定時は2度入力を要求されます。

監視対象のOSがUNIXの場合は，指定する必要はありません。

0〜256バイトの半角文字が使用できます。

ただし，タブは指定できません。

パスワードは指定されていません。

6

Domain

監視対象が所属するドメイン名※10を指定します。

ワークグループに所属している場合は，指定する必要はありません。

監視対象のOSがUNIXの場合は，指定する必要はありません。

0〜256バイトの半角文字が使用できます。

ただし，タブは指定できません。

ドメイン名は指定されていません。

7

Private_Key_File※11

SSH公開鍵方式で使用する秘密鍵ファイルの名前を絶対パスで指定します。ファイルパスに空白が含まれる場合でも「"」で囲む必要はありません。

監視対象のOSがWindowsの場合は，指定する必要はありません。

0〜256バイトの半角文字が使用できます。

ただし，タブは指定できません。

秘密鍵ファイル名は指定されていません。

8

Port

監視対象ホスト上のSSHサーバのポート番号を指定します。

監視対象のOSがWindowsの場合は，使用しないため，デフォルト値のままにします。

1〜65,535

22

（凡例）

−：デフォルトは設定されていません

注※1

jpcconf target setupコマンドを非対話形式で実行するときは，定義ファイル中で，この項目名をプロダクト固有のラベルとして使用します。非対話形式のコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

注※2

ヘルスチェック監視の場合，ICMPプロトコル（pingでの通信）に対応しているホストやハードウェア機器も指定できます。

注※3

稼働性能情報の収集とヘルスチェックを実施するためには，少なくとも，PFM - RMホストで名前解決できるようにする必要があります。

また，JP1/IM連携機能を使用する場合はJP1/IMホストで名前解決できるようにする必要があります。

注※4

ヘルスチェック監視の場合，稼働性能情報は収集されません。

注※5

「All」はグループエージェント用の予約語のため使用できません。

注※6

指定を省略した場合は，PFM - RMホストのホスト名が仮定されます。

注※7

監視対象のOSがWindowsの場合，指定するユーザーは，監視対象のAdministratorsグループ，Performance Log Usersグループ，またはPerformance Monitor Usersグループのうち，どれかのメンバーである必要があります。

Windowsのセキュリティの監査などの操作をする場合は，ほかに操作を実行できる権限が必要になります。

アカウントの種類によって，収集できるレコードが異なります。アカウントの種類ごとのレコードの収集可否については，「3.1.1(5)(a)　ユーザーアカウントの設定」を参照してください。

監視対象のOSがWindowsの場合，次に示すユーザーのプロパティの［全般］タブの項目がチェックされていない必要があります。

・ユーザーは次回ログオン時にパスワードの変更が必要

・アカウントを無効にする

また，監視対象がActive Directory環境でドメインユーザーを指定する場合，そのユーザーの［アカウント］タブの［ログオン先］ボタンで表示される「ログオンできるワークステーション」が「すべてのコンピュータ」となっているか，［次のコンピュータ］となっていて，監視対象のホスト名が登録されている必要があります。

監視対象がワークグループ環境の場合は，gpedit.mscコマンドで表示される「ローカル コンピューター ポリシー」の［コンピューターの構成］−［Windowsの設定］−［セキュリティの設定］−［ローカル ポリシー］−［セキュリティ オプション］の「ネットワークアクセス：ローカル アカウントの共有とセキュリティ モデル」が「クラシック - ローカル ユーザーがローカル ユーザーとして認証する」となっている必要があります。

これらの注意事項は，共通アカウント情報（wmi）のUserを使用している場合も同様です。

注※8

監視対象のOSがUNIXの場合，指定するユーザーのログインシェルは，「bash」，「bsh」または「ksh」のどれかを使用してください。

共通アカウント情報（ssh）のUserを使用している場合も同様です。

注※9

監視対象のOSがWindowsの場合は必ず指定してください。

共通アカウント情報（wmi）のPasswordを使用している場合も同様です。

注※10

自ホストを監視する場合，次のすべての条件に該当するときは，自ホスト名を設定してください。

PFM - RMホストがドメインに参加している

監視対象に接続するユーザーとして，PFM - RMホストのユーザーを使用する

共通アカウント情報（wmi）のDomainを使用している場合も同様です。共通アカウント情報を使用している場合は，共通アカウント情報（wmi）のDomainに対して自ホスト名を設定してください。

注※11

監視対象のOSがUNIXの場合は必ず指定してください。

また，クラスタシステムでPFM - RM for Platformを運用するときは，実行系および待機系の両方からアクセスできるファイルパスで指定してください。

共通アカウント情報（ssh）のPrivate_Key_Fileを使用している場合も同様です。

(c)　表示されない監視対象の設定項目について

コマンドを実行して表示される監視対象の設定項目には，ほかの設定項目の内容などによって表示されないものがあります。監視対象の設定項目が表示されない場合の条件と，その場合の入力値について次に示します。

表3‒18　監視対象の設定項目が表示されない条件と入力値

項目名

表示されない条件と入力値

User

UseCommonAccountに「Y」を指定している場合，この項目は表示されません。

入力値：

対応する共通アカウント情報の値が入力値として使用されます。対応する共通アカウント情報については「表3-14」または「表3-15」を参照してください。

TargetTypeに「icmp」を指定している場合，この項目は表示されません。

Password

TargetTypeに「ssh」または「icmp」を指定している場合，この項目は表示されません。

UseCommonAccountに「Y」を，TargetTypeに「wmi」を指定している場合，この項目は表示されません。

入力値：

対応する共通アカウント情報の値が入力値として使用されます。対応する共通アカウント情報については「表3-14」を参照してください。

Domain

Private_Key_File

TargetTypeに「wmi」または「icmp」を指定している場合，この項目は表示されません。

UseCommonAccountに「Y」を，TargetTypeに「ssh」を指定している場合，この項目は表示されません。

入力値：

対応する共通アカウント情報の値が入力値として使用されます。対応する共通アカウント情報については「表3-15」を参照してください。

Port

TargetTypeに「wmi」または「icmp」を指定している場合，この項目は表示されません。

(d)　対話形式で実行する場合

jpcconf target setupコマンドを実行する。

PFM - RM for Platformでは，監視対象の名前として監視対象ホストのホスト名を指定することを推奨します。

インスタンス名inst1の監視対象ホストtargethost1を監視対象として設定する場合のコマンド実行例を次に示します。

jpcconf target setup -key RMPlatform -inst inst1 -target targethost1

PFM - RM for Platformの監視対象を設定する。

コマンドの指示に従って監視対象の設定項目を入力します。監視対象の設定項目については，「表3-17」を参照してください。各設定項目を入力したら，リターンキーを押して設定してください。デフォルトで表示されている値をそのまま入力内容とする場合は，リターンキーだけを押してください。

監視対象のOSがWindowsの場合の設定例を次に示します。

設定する監視対象の条件

・ホスト名：targethost1

・ユーザー：user1

・パスワード：pass1

・ドメイン：domain1

C:¥Program Files¥Hitachi¥jp1pc¥tools>jpcconf target setup -key RMPlatform -inst inst1 -target targethost1
 Target Host          []                   :targethost1<Enter>
 UseCommonAccount     [N]                  :<Enter>
 TargetType           [wmi]                :<Enter>
 User※1                                    :user1<Enter>
 Password※1                                :pass1※2<Enter>
 Re-enter※1                                :pass1※2<Enter>
 Domain※1             []                   :domain1<Enter>
KAVE05361-I 監視対象を追加しています (servicekey※3=RMPlatform, inst=inst1, target=targethost1)
KAVE05362-I 監視対象が追加されました (servicekey※3=RMPlatform, inst=inst1, target=targethost1)

注※1

UseCommonAccountに「Y」を指定した場合，この項目は表示されません。

注※2

パスワードは再入力を要求されます。入力したパスワードは画面には表示されません。

注※3

PFM - Managerのプロダクト名表示機能が無効の場合，「servicekey」は「agt7」と表示されます。

監視対象のOSがUNIXの場合の設定例を次に示します。

設定する監視対象の条件

・ホスト名：targethost2

・ユーザー：ssh-user

C:¥Program Files¥Hitachi¥jp1pc¥tools>jpcconf target setup -key RMPlatform -inst inst1 -target targethost2
 Target Host          []                   :targethost2<Enter>
 UseCommonAccount     [N]                  :<Enter>
 TargetType           [wmi]                :ssh<Enter>
 User※1                                    :ssh-user<Enter>
 Private_Key_File     [] :C:¥Program Files¥PuTTY¥agt7.ppk<Enter>
 Port                 [22]                 :<Enter>
KAVE05361-I 監視対象を追加しています (servicekey※2=RMPlatform, inst=inst1, target=targethost2)
KAVE05362-I 監視対象が追加されました (servicekey※2=RMPlatform, inst=inst1, target=targethost2)

注※1

UseCommonAccountに「Y」を指定した場合，この項目は表示されません。

注※2

PFM - Managerのプロダクト名表示機能が無効の場合，「servicekey」は「agt7」と表示されます。

ヘルスチェック監視の場合の設定例を次に示します。

設定する監視対象の条件

・ホスト名：targethost3

C:¥Program Files¥Hitachi¥jp1pc¥tools>jpcconf target setup -key RMPlatform -inst inst1 -target targethost3
 Target Host          []                   :targethost3<Enter>
 UseCommonAccount     [N]                  :<Enter>
 TargetType           [wmi]                :icmp<Enter>
KAVE05361-I 監視対象を追加しています (servicekey※=RMPlatform, inst=inst1, target=targethost3)
KAVE05362-I 監視対象が追加されました (servicekey※=RMPlatform, inst=inst1, target=targethost3)

注※

PFM - Managerのプロダクト名表示機能が無効の場合，「servicekey」は「agt7」と表示されます。

(e)　非対話形式で実行する場合

jpcconf target setupコマンドで，定義ファイルのテンプレートを作成する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf target setup -key RMPlatform -noquery -template 定義ファイル名

監視対象の設定項目に対応するセクションおよびラベルが定義ファイルに出力されます。なお，[Target Definitions]セクションのラベルに対応する値は，空白のままです。

手順1で作成した定義ファイルのテンプレートを編集する。

監視対象に合わせてテンプレートの設定値を編集します。

定義ファイルで指定するプロダクト固有のラベルについては，「表3-17」を参照してください。

監視対象のOSがWindowsの場合の定義ファイルの記述例を次に示します。監視対象に応じて，[Target Definitions]セクションのラベルに対応する値を記述してください。

[Common Definitions]
Definition File Version=0001

[Product Information]
Product ID=7

[Target Definitions]
Target Host=targethost1
UseCommonAccount=
TargetType=
User※=user1
Password※=pass1
Domain※=domain1
Private_Key_File=
Port=

注※

UseCommonAccountに「Y」を指定した場合，この項目に値を指定する必要はありません。

監視対象のOSがUNIXの場合の定義ファイルの記述例を次に示します。監視対象に応じて，[Target Definitions]セクションのラベルに対応する値を記述してください。

[Common Definitions]
Definition File Version=0001

[Product Information]
Product ID=7

[Target Definitions]
Target Host=targethost2
UseCommonAccount=
TargetType=ssh
User※=ssh-user
Password=
Domain=
Private_Key_File※= C:¥Program Files¥PuTTY¥agt7.ppk
Port=

注※

UseCommonAccountに「Y」を指定した場合，この項目に値を設定する必要はありません。

ヘルスチェック監視の場合の定義ファイルの記述例を次に示します。監視対象に応じて，[Target Definitions]セクションのラベルに対応する値を記述してください。

[Common Definitions]
Definition File Version=0001

[Product Information]
Product ID=7

[Target Definitions]
Target Host=targethost3
UseCommonAccount=
TargetType=icmp
User=
Password=
Domain=
Private_Key_File=
Port=

jpcconf target setupコマンドで，PFM - RM for Platformの監視対象を設定する。

インスタンス名を「inst1」，監視対象ホストを「targethost1」とする監視対象を設定する場合のコマンド実行例を次に示します。-inputオプションには，手順2で編集した定義ファイルを指定します。

jpcconf target setup -key RMPlatform -inst inst1 -target targethost1 -input 定義ファイル名 -noquery

注意

定義ファイルにパスワードなどの秘匿情報が含まれる場合，定義ファイルはセキュリティを確保した安全な場所に保存し，使用後は削除するようにしてください。また，定義ファイルをホスト間で転送したいときには，SFTP（SSHトンネル経由のFTP）など，盗聴のおそれがない安全な方法を使用することをお勧めします。

すべての設定が完了すると，監視対象の環境が構築されます。監視対象の環境のフォルダ構成を次の表に示します。

表3‒19　監視対象の環境のフォルダ構成

項番

格納先フォルダ

ファイル名

説明

1

インストール先フォルダ※¥agt7¥agent¥インスタンス名¥targets

監視対象名.ini

監視対象設定ファイルです。

2

監視対象名.ini.model

監視対象設定ファイルのモデルファイルです。

3

インストール先フォルダ※¥agt7¥agent¥インスタンス名¥targets¥監視対象名

−

監視対象用のワークフォルダです。

（凡例）

−：該当しません

注※

論理ホストで運用する場合は「インストール先フォルダ」を「環境フォルダ¥jp1pc」に読み替えてください。

なお，監視対象の設定で追加されるサービスIDは次のようになります。

追加されるサービスID

Remote Agentサービス

7Aインスタンス番号 インスタンス名[監視対象名@ホスト名]

インスタンス名と監視対象名はjpcconf target setupコマンドで指定した値になります。

PFM - RMホストのホスト名がhost1でインスタンス名にinst1，監視対象名にtargethost1を指定した場合，サービスIDは次のようになります。

7A1inst1[targethost1@host1]

サービスIDの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録に記載されている命名規則を参照してください。

監視対象の情報を変更したい場合は，再度jpcconf target setupコマンドを実行し，監視対象の情報を更新してください。監視対象の更新の詳細については，「3.6.3　監視対象の更新」を参照してください。

設定した一部の情報は，PFM - Web Consoleのプロパティ編集で変更できます。プロパティ編集で変更できる情報の詳細については，「付録E.3　リモートエージェントとグループエージェントのプロパティ一覧」を参照してください。

(4)　ネットワークの設定[図データ]

Performance Managementを使用するネットワーク構成に応じて，ネットワーク環境の設定を変更したい場合に必要な設定です。

ネットワーク環境の設定として，次の2つの項目があります。必要に応じて設定を変更してください。

IPアドレスを設定する

複数のLANに接続されたネットワークでPerformance Managementを使用するときに設定します。複数のIPアドレスを設定するには，jpchostsファイルにホスト名とIPアドレスを定義します。jpchostsファイルの設定は，Performance Managementシステム全体で統一させてください。

IPアドレスの設定の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ポート番号を設定する

Performance Managementが使用するポート番号を設定します。混乱を避けるため，ポート番号とサービス名はPerformance Managementシステム全体で統一させてください。

ポート番号の設定の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(5)　ログのファイルサイズの変更[図データ]

Performance Managementの稼働状況はPerformance Management独自のログファイルに出力されます。このログファイルのサイズを変更したい場合に必要な設定です。

なお，この独自のログファイルを「共通メッセージログ」と呼びます。

共通メッセージログは，デフォルトで2,048キロバイトのファイルを2ファイル使用します。共通メッセージログの変更の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(6)　パフォーマンスデータの格納先の変更[図データ]

PFM - RM for Platformで管理されるパフォーマンスデータの次の内容を変更したい場合に必要な設定です。

データベースの保存先

「インストール先フォルダ¥agt7¥store¥インスタンス名」がデフォルトで設定されています。

バックアップ先

「インストール先フォルダ¥agt7¥store¥インスタンス名¥backup」がデフォルトで設定されています。

部分バックアップ先

「インストール先フォルダ¥agt7¥store¥インスタンス名¥partial」がデフォルトで設定されています。

エクスポート先

「インストール先フォルダ¥agt7¥store¥インスタンス名¥dump」がデフォルトで設定されています。

インポート先

「インストール先フォルダ¥agt7¥store¥インスタンス名¥import」がデフォルトで設定されています。

注

論理ホストで運用する場合は「インストール先フォルダ」を「環境フォルダ¥jp1pc」に読み替えてください。

パフォーマンスデータの格納先の変更については，「3.6.1　パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

(7)　接続先PFM - Managerの設定

PFM - RMホストで，PFM - RM for Platformを管理するPFM - Managerについて設定します。この設定では，jpcconf mgrhost defineコマンドを使用します。

PFM - Managerへの接続設定時の注意事項

同ホストに複数のPFM - RMがインストールされている場合でも，接続先に指定するPFM - Managerは1つだけです。PFM - RMごとに異なるPFM - Managerを接続先として設定することはできません。

PFM - Managerと同ホストにPFM - RM for Platformをインストールする場合，接続先のPFM - ManagerはローカルホストのPFM - Managerとなります。この場合，設定した接続先のPFM - ManagerをほかのPFM - Managerに変更することはできません。リモートホストのPFM - Managerに接続したい場合は，PFM - Managerと異なるホストに，PFM - RM for Platformをインストールしてください。

PFM - Managerへの接続を設定する手順を次に示します。

Performance Managementのプログラムとサービスを停止する。

ローカルホストでPerformance Managementのプログラムとサービスが起動されている場合は，セットアップの実施前にすべて停止してください。Performance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，jpcconf mgrhost defineコマンド実行時に停止を促すメッセージが表示されます。

サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

接続先のPFM - Managerのホスト名を指定して，jpcconf mgrhost defineコマンドを実行する。

接続先のPFM - Managerがホストhost01にある場合のコマンド実行例を次に示します。

jpcconf mgrhost define -host host01

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf mgrhost defineコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf mgrhost defineコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(8)　動作ログの出力設定[図データ]

次に示すタイミングで動作ログを出力したい場合に必要な設定です。

PFMサービスの起動時

PFMサービスの停止時

PFM - Managerとの接続状態の変更時

動作ログとは，システム負荷などによるしきい値オーバー情報をアラーム機能と連動して出力される履歴情報のことです。動作ログの出力設定の詳細については，「付録I　動作ログの出力」を参照してください。

3.1.5　WMIの接続設定方法（PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがWindowsの場合）

監視対象ホストがWindowsの場合，監視対象ホストからパフォーマンスデータを収集するために必要なWMIの接続設定方法について説明します。

WMIを接続するには次のような設定が必要となります。

DCOMを設定する

PFM - RMホストと監視対象ホストの両方で設定が必要です。

なお，PFM - RMホストをクラスタシステムで運用する場合は，実行系ノードと待機系ノードの両方で設定してください。

ファイアウォールを設定する

監視対象ホストで設定します。必要に応じて設定してください。

WMIの名前空間を設定する

監視対象ホストで設定します。必要に応じて設定してください。

設定が完了したら，PFM - RMホストから監視対象ホストに接続できることを確認してください。

WMIの接続設定時の注意事項

監視対象ホストのOSのシステム管理情報を提供するWindows Management Instrumentationサービス（サービス名：WinMgmt）のスタートアップの種類が「無効」に設定されている場合は収集できません。

アカウントの種類によって，収集できるレコードが異なります。アカウントの種類ごとのレコードの収集可否については，「3.1.1(5)(a)　ユーザーアカウントの設定」を参照してください。

(1)　DCOMを設定する

PFM - RMホストと監視対象ホストでDCOMを設定する方法について説明します。

(a)　PFM - RMホストでの設定

PFM - RMホストで，DCOMを設定します。

DCOMの設定手順について次に示します。

Windowsの［スタート］メニューから［ファイル名を指定して実行］を選択する。

「dcomcnfg.exe」を入力し，［OK］ボタンをクリックする。

［コンポーネントサービス］画面が表示されます。

［コンポーネントサービス］と［コンピュータ］をクリックし，ツリーを展開させる。

［マイコンピュータ］を選択して，右クリックメニューから［プロパティ］を選択する。

［マイコンピュータのプロパティ］ダイアログが表示されます。

［既定のプロパティ］タブを選択して，［このコンピュータ上で分散COMを有効にする］をチェックする。

［OK］ボタンをクリックする。

［マイコンピュータのプロパティ］ダイアログが閉じます。

マシンを再起動する。

［このコンピュータ上で分散COMを有効にする］の設定を変更していない場合，この作業は不要です。

(b)　監視対象ホストでの設定

監視対象ホストで，DCOMを設定します。

DCOMの設定手順について次に示します。

なお，監視対象ホストのOSの環境によって，次のように一部の実施手順が異なることがあります。

監視対象ホストのOSがサービスパックを適用していないWindows Server 2003の場合は，［制限の編集］ボタンがありません。したがって，手順6〜手順11は実施不要です。

監視対象ホストのOSがWindows Server 2008以降で，UACのセキュリティ機能が有効の場合は，ユーザー自身に対して設定するか，UsersグループとAdministratorsグループ以外のユーザーが属するグループに対して設定してください。

Windowsの［スタート］メニューから［ファイル名を指定して実行］を選択する。

「dcomcnfg.exe」を入力し，［OK］ボタンをクリックする。

［コンポーネントサービス］ダイアログが表示されます。

［コンポーネントサービス］と［コンピュータ］をクリックし，ツリーを展開させる。

［マイコンピュータ］を選択して，右クリックメニューから［プロパティ］を選択する。

［マイコンピュータのプロパティ］ダイアログが表示されます。

［既定のプロパティ］タブを選択して，［このコンピュータ上で分散COMを有効にする］をチェックする。

［COMセキュリティ］タブを選択して，［アクセス許可］の［制限の編集］ボタンをクリックする。

［アクセス許可］ダイアログが表示されます。

［グループ名またはユーザー名］に，監視対象ホストに接続するユーザー，またはユーザーが属するグループが表示されているかどうかを確認してください。

表示されていない場合は，［追加］ボタンをクリックして，ユーザーまたはユーザーが属するグループを追加してください。

［グループ名またはユーザー名］の監視対象ホストに接続するユーザーまたはユーザーが属するグループを選択する。

「リモートアクセス」の［許可］がチェックされているかどうか確認してください。チェックが外されている場合は，チェックしてください。

［OK］ボタンをクリックする。

［アクセス許可］ダイアログが閉じます。

［COMセキュリティ］タブを選択して，［起動とアクティブ化のアクセス許可］の［制限の編集］ボタンをクリックする。

［起動許可］ダイアログが表示されます。

［グループ名またはユーザー名］に，監視対象ホストに接続するユーザー，またはユーザーが属するグループが表示されているかどうかを確認してください。

表示されていない場合は，［追加］ボタンをクリックして，ユーザーまたはユーザーが属するグループを追加してください。

［グループ名またはユーザー名］の監視対象ホストに接続するユーザーまたはユーザーが属するグループを選択する。

［リモートからの起動］と［リモートからのアクティブ化］の［許可］がチェックされているかどうか確認してください。チェックが外されている場合は，チェックしてください。

［OK］ボタンをクリックする。

［起動許可］ダイアログが閉じ，［マイコンピュータのプロパティ］ダイアログに戻ります。

［OK］ボタンをクリックする。

［マイコンピュータのプロパティ］ダイアログが閉じます。

マシンを再起動する。

［このコンピュータ上で分散COMを有効にする］の設定を変更していない場合，この作業は不要です。

(2)　ファイアウォールを設定する

Windowsのファイアウォールが有効になっている場合にこの設定が必要です。

Windowsの［スタート］メニューから，［コントロールパネル］−［Windowsファイアウォール］を選択すると，有効か無効かを確認できます。

なお，監視対象のOSがサービスパックを適用していないWindows Server 2003の場合，Windowsファイアウォールの機能はありません。したがって，この設定は不要です。

ファイアウォールの設定手順について次に示します。

Windowsの［スタート］メニューから［ファイル名を指定して実行］を選択する。

「gpedit.msc」を入力し，［OK］ボタンをクリックする。

［グループポリシー］ダイアログが表示されます。

［コンピュータの構成］，［管理用テンプレート］，［ネットワーク］，［ネットワーク接続］および［Windowsファイアウォール］をクリックし，ツリーを展開させる。

［標準プロファイル］※1をクリックして，右ペインにある［Windowsファイアウォール：リモート管理の例外を許可する］※2の右クリックメニューから［プロパティ］を選択する。

［Windowsファイアウォール：リモート管理の例外を許可するのプロパティ］ダイアログが表示されます。

注※1

ホストマシンがドメイン環境の場合は，［ドメインプロファイル］となります。

注※2

監視対象ホストのOSがWindows Server 2008以降の場合は，［Windowsファイアウォール：着信リモート管理の例外を許可する］となります。

［設定］タブを選択して，［有効］をチェックする。

［OK］ボタンをクリックする。

［Windowsファイアウォール：リモート管理の例外を許可するのプロパティ］のダイアログを閉じる。

(3)　WMIの名前空間を設定する

WMIの名前空間の設定手順を次に示します。

監視対象ホストのOSがWindows Server 2008以降で，UACのセキュリティ機能が有効の場合は，ユーザー自身に対して設定するか，UsersグループとAdministratorsグループ以外のユーザーが属するグループに対して設定してください。

Windowsの［スタート］メニューから［ファイル名を指定して実行］を選択する。

「wmimgmt.msc」を入力し，［OK］ボタンをクリックする。

［Windows Management Infrastructure (WMI)］ダイアログが表示されます。

［WMIコントロール (ローカル)］を選択して，右クリックメニューから［プロパティ］を選択する。

［WMIコントロール (ローカル)のプロパティ］ダイアログが表示されます。

［セキュリティ］タブを選択して，［Root］と［CIMV2］をクリックし，ツリーを展開させる。

［セキュリティ］ボタンをクリックする。

［セキュリティ ROOT¥CIMV2］ダイアログが表示されます。

［グループ名またはユーザー名］に，監視対象ホストに接続するユーザー，またはユーザーが属するグループが表示されているかどうかを確認してください。表示されていない場合は，［追加］ボタンをクリックして，ユーザーまたはユーザーが属するグループを追加してください。

［グループ名またはユーザー名］の監視対象ホストに接続するユーザーまたはユーザーが属するグループを選択する。

［アカウントの有効化］と［リモートの有効化］の［許可］がチェックされているかどうか確認してください。チェックが外されている場合は，チェックしてください。

［OK］ボタンをクリックする。

［セキュリティ ROOT¥CIMV2］ダイアログが閉じ，［WMIコントロール (ローカル)のプロパティ］ダイアログに戻ります。

［OK］ボタンをクリックする。

［WMIコントロール (ローカル)のプロパティ］ダイアログが閉じます。

［Windows Management Infrastructure (WMI)］ダイアログの［ファイル］−［終了］を選択して，［Windows Management Infrastructure (WMI)］ダイアログを終了する。

(4)　UACを設定する

監視対象がWindows Server 2008以降の場合，監視対象の設定でUserに管理者権限を持つローカルユーザー（OSのインストール後に作成されるAdministratorユーザーを除く）を指定したとき，UACによって権限が制限され，一般ユーザーの権限で接続されます。これによって，アクセス拒否が発生し，性能情報を取得できないことがあります。この場合，次のどちらかの設定を実施してください。

(a)　LocalAccountTokenFilterPolicyを設定する

監視対象ホストが自ホストではない場合だけ設定できます。

reg add HKLM¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Policies¥System /v LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 /f

元に戻す場合は次のコマンドを実行してください。

reg delete HKLM¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Policies¥System /v LocalAccountTokenFilterPolicy /f

(b)　UACを無効化する

PFM - RMホストおよび監視対象ホストで次の設定を実施してください。

UACの設定スライダーを「通知しない」に設定

［コントロールパネル］−［ユーザー アカウント］−［ユーザーアカウント制御設定の変更］を選択する。

［ユーザーアカウント制御の設定］ウィンドウの左にあるスライダーを「通知しない」に設定する。

ローカルセキュリティポリシーを設定

［コントロールパネル］−［管理ツール］−［ローカルセキュリティポリシー］を選択する。

［セキュリティの設定］−［ローカルポリシー］−［セキュリティオプション］を選択する。

「ユーザーアカウント制御：管理者承認モードですべての管理者を実行する」を無効にする。

(5)　WMIの接続確認をする

Windowsのツール（wbemtest.exe）を使用してPFM - RMホストと監視対象ホストが接続されているかどうかを確認します。

WMIの接続の確認手順を次に示します。なお，この手順はPFM - RMホストで実施してください。

コマンドプロンプトで次のコマンドを実行する。

runas /user:ユーザー名 wbemtest

［Windows Management Instrumentationテスト］ダイアログが表示されます。

なお，ユーザー名には「RMHost_User」と「RMHost_Domain」に設定する値を指定し，コマンドの実行後にパスワードの入力を要求された場合は「RMHost_Password」に設定する値を指定します。

「RMHost_User」，「RMHost_Domain」および「RMHost_Password」については，「表3-10」を参照してください。

共通アカウント情報を使用する場合は，インスタンス環境の共通アカウント情報（pfmhost）で設定した「User」，「Domain」および「Password」の値を指定してください。

［接続］ボタンをクリックする。

［接続］ダイアログが表示されます。

「名前空間」，「ユーザー」，「パスワード」および「機関」に必要な情報を入力する。

WMIの接続先が自ホストの場合，「ユーザー」，「パスワード」および「機関」の入力は不要です。これらを設定すると，エラーとなり接続できません。

自ホストでツール（wbemtest.exe）を実行する場合は，「ユーザー」，「パスワード」および「機関」に何も入力しないで［接続］ボタンをクリックしてください。

入力する内容をそれぞれ説明します。

名前空間

「¥¥監視対象ホスト名¥root¥cimv2」を入力します。監視対象ホスト名には「Target Host」に設定する値を指定してください。

ユーザー

監視対象ホストにログオンするユーザー名を入力します。ユーザーには「User」に設定する値を指定してください。共通アカウント情報を使用する場合は，共通アカウント情報（wmi）の「User」に設定した値を指定してください。

パスワード

ユーザーのパスワードを入力します。ユーザー名には「Password」に設定する値を指定してください。共通アカウント情報を使用する場合は，共通アカウント情報（wmi）の「Password」に設定した値を指定してください。

機関

「ntlmdomain:監視対象ホストのドメイン名」を入力します。監視対象ホストがワークグループの場合は，未入力のままにしてください。監視対象ホストのドメイン名または監視対象ホスト名には「Domain」に設定する値を指定してください。共通アカウント情報を使用する場合は，共通アカウント情報（wmi）の「Domain」に設定した値を指定してください。

「Target Host」，「User」，「Password」および「Domain」については，「表3-17」を参照してください。

［接続］ボタンをクリックする。

接続に成功すると［接続］ダイアログが閉じ，［Windows Management Instrumentationテスト］ダイアログのボタンがすべて活性化されます。

エラーダイアログが表示される場合は，エラー番号に応じて設定を確認してください。エラー番号とその要因について次に示します。

なお，ツール（wbemtest.exe）を起動したまま設定を変更し，接続を再実施してもエラーになることがあります。その場合は，ツールを再起動してから接続を再確認してください。

0x8001011c

PFM - RMホストでDCOMが設定されていません。

0x80070005

次のどれかがエラー要因として考えられます。

・PFM - RMホストでDCOMが設定されていない

・監視対象ホストでDCOMが設定されていない

・監視対象ホストに接続するユーザー名，パスワードまたはドメイン名に誤りがある

0x80041003

監視対象ホストでWMIの「名前空間」が設定されていません。

0x80041008

「機関」に指定している値が「ntlmdomain:」で始まっていない。

0x800706XX

次のどれかがエラー要因として考えられます。

・監視対象ホスト名に誤りがある

・監視対象ホストが起動していない

・監視対象ホストでファイアウォールが設定されていない

・監視対象ホストにログインするユーザーのパスワードが有効期限を過ぎている

［インスタンスの列挙］ボタンをクリックする。

［クラス情報］ダイアログが表示されます。

プロセスを監視する場合は「スーパークラス名の入力」に「Win32_Service」を，それ以外の場合は「スーパークラス名の入力」に「Win32_PerfRawData_PerfOS_System」を入力して，［OK］ボタンをクリックする。

［クエリ結果］ダイアログが表示されます。

「スーパークラス名の入力」に「Win32_Service」を入力した場合

リストにオブジェクトが表示されているかどうかを確認してください。エラーダイアログが表示されたときは，監視対象ホストに接続するユーザーがAdministratorsグループのメンバーでないことが要因として考えられます。

「スーパークラス名の入力」に「Win32_PerfRawData_PerfOS_System」を入力した場合

リストに「Win32_PerfRawData_PerfOS_System=@」が表示されているかどうかを確認してください。エラーダイアログが表示されたり，リストに表示されていなかったりするときは，監視対象ホストに接続するユーザーがAdministratorsグループ，Performance Log UsersグループまたはPerformance Monitor Usersグループのメンバーでないことが要因として考えられます。

なお，ツール（wbemtest.exe）を起動したまま設定を変更し，インスタンスの列挙を再実施してもエラーになることがあります。その場合は，ツールを再起動してから確認を再実施してください。

PFM - Managerの起動については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

3.1.6　Windows版のSSHの接続設定方法（PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがUNIXの場合）

監視対象ホストがUNIXの場合，監視対象ホストからパフォーマンスデータを収集するために必要なSSHの接続設定方法について説明します。なお，SSHの認証には，公開鍵認証方式を使用します。

SSHを接続するには，次のような設定が必要となります。

SSHサーバの公開鍵認証を有効にする

監視対象ホストで設定します。

鍵を作成する

PFM - RMホストで設定します。

秘密鍵をPFM - RMホストに配置する

PFM - RMホストで設定します。

公開鍵を監視対象ホストに配置する

監視対象ホストで設定します。

公開鍵認証の概念について，次の図に示します。

図3‒7　公開鍵認証の概念図

なお，クラスタシステムでの公開鍵認証には，実行系ノードと待機系ノードで共通の鍵を使用する方法と，別々の鍵を使用する方法があります。

実行系ノードと待機系ノードで共通の鍵を使用する場合は，実行系ノードの鍵ファイルを待機系ノードの鍵ファイルに上書きコピーします。共通の鍵を使用する場合の概念について，次の図に示します。

図3‒8　公開鍵認証の概念図（実行系ノードと待機系ノードで共通の鍵を使用する場合）

実行系ノードと待機系ノードで別々の鍵を使用する場合は，実行系ノードの鍵ファイルと待機系ノードの鍵ファイルの両方を監視対象ホストに登録します。別々の鍵を使用する場合の概念について，次の図に示します。

図3‒9　公開鍵認証の概念図（実行系ノードと待機系ノードで別々の鍵を使用する場合）

(1)　SSHサーバの公開鍵認証を有効にする

公開鍵認証を有効にするための設定手順を次に示します。

監視対象ホストにスーパーユーザーでログインする。

/etc/ssh/sshd_config※を開く。

PubkeyAuthenticationをyesに書き換える。

/etc/ssh/sshd_config※を保存して閉じる。

次のコマンドを実行し，sshdサービスを再起動する。

Linux 7，SUSE Linux 12の場合

[root@TargetHost.ssh]$ systemctl restart sshd.service

それ以外の場合

[root@TargetHost.ssh]$ /etc/rc.d/init.d/sshd restart

メモ

スーパーユーザーにログインして情報収集する場合は，/etc/ssh/sshd_config※を開き，PermitRootLoginをyesに書き換えてください。また，書き換えたあとに，sshdサービスを再起動してください。

注※

HP-UXの場合，/opt/ssh/etc/sshd_configです。

(2)　鍵を作成する

鍵を作成するための設定手順を次に示します。

PFM - RMホストにログオンし，PuTTYを実行して鍵を作成します。鍵の種類はRSA暗号とDSA暗号のどちらかを選択できます。RSA暗号とDSA暗号は暗号化アルゴリズムが異なるだけなので，操作方法は同様です。ここでは，RSA鍵を作成する場合について説明します。

Windowsの［スタート］メニューから［プログラム］−［PuTTY］−［PuTTYgen］を選択する。

［PuTTY Key Generator］画面が表示されます。

［Parameters］の［Type of key to generate］で［SSH-2 RSA］が選択されていることを確認して，［Generate］ボタンをクリックする。

キーの作成の進捗状況を示すプログレスバーが［Key］に表示されます。

PuTTYでは，デフォルトでSSHプロトコルのバージョン2を使用するため，［SSH-2 RSA］が選択されています。デフォルトで使用するSSHプロトコルのバージョンを1に変更する方法については，PuTTYのドキュメントを参照してください。

プログレスバーが100%になるまで，ダイアログ上で不規則にマウスを動かして，キーの作成に必要な乱数を作成する。

プログレスバーが100%になると，作成した乱数が［Key］に表示されて，鍵が作成されます。

［Save private key］ボタンをクリックし，秘密鍵を保存する。

［Key passphrase］および［Confirm passphrase］に何も入力していない場合，ダイアログが表示されますが，［Key passphrase］および［Confirm passphrase］には何も入力しないで，［はい］ボタンをクリックしてください。

［Save public key］ボタンをクリックし，公開鍵を保存する。

(3)　公開鍵を監視対象ホストに配置する

作成した公開鍵を監視対象ホストに配置します。なお，監視対象ホストが複数ある場合は，すべての監視対象ホストに対してこの作業を実施してください。

(a)　公開鍵を監視対象ホストに転送する

PFM - RMホストで作成した公開鍵を，監視対象ホストに転送します。

公開鍵を転送する手順を次に示します。

監視対象ホストに，監視対象の設定時に「User」に指定した値でログインする。

共通アカウント情報を使用する場合は，共通アカウント情報（ssh）の「User」に設定した値を指定してください。

cdコマンドを実行して，ホームディレクトリの.sshディレクトリに移動する。

ホームディレクトリに.sshディレクトリがない場合は，作成してください。.sshディレクトリの属性については700または755を設定し，所有者およびグループについては監視対象ホストの設定時に指定したユーザーに合わせて設定してください。ホームディレクトリおよび.sshディレクトリの属性，所有者およびグループの設定が不正な場合，SSH接続に失敗することがあります。

ディレクトリの属性の設定方法については，OS付属のドキュメントを参照してください。

PFM - RMホストでコマンドプロンプトを起動し，PuTTYがインストールされているフォルダに移動する。

PuTTYが提供しているpscpコマンドを実行する。

公開鍵がPuTTYのインストールディレクトリにある場合のコマンド実行例を次に示します。

C:¥Program Files¥PuTTY>pscp.exe agt7.pub ClientUser@TargetHost:.ssh
 ClientUser@TargetHost's password:パスワード
 agt7.pub                  | 0 kB |   0.3 kB/s | ETA: 00:00:00 | 100%

指紋を登録するかどうかを確認するメッセージが表示された場合は，「n」を入力してください。

(b)　公開鍵を監視対象ホストに登録する

監視対象ホストで，公開鍵を登録します。

監視対象ホストに，監視対象の設定時に「User」に指定した値でログインする。

共通アカウント情報を使用する場合は，共通アカウント情報（ssh）の「User」に設定した値を指定してください。

cdコマンドを実行して，.sshディレクトリに移動する。

-iオプションと-fオプションを指定して，ssh-keygenコマンドを実行する。

PuTTYで作成した公開鍵がOpenSSHで使用できる形式に変換されます。

rmコマンドを実行して，「(a)　公開鍵を監視対象ホストに転送する」で受信した公開鍵ファイルを削除する。

chmodコマンドを実行して，認証鍵ファイルの属性を600に変更する。

手順2.〜5.のコマンドの実行例を次に示します。

[ClientUser@TargetHost ~]$ cd .ssh
[ClientUser@TargetHost .ssh]$ ssh-keygen -i -f agt7.pub >> authorized_keys
[ClientUser@TargetHost .ssh]$ rm agt7.pub
[ClientUser@TargetHost .ssh]$ chmod 600 authorized_keys

認証鍵ファイルの名前は「/etc/ssh/sshd_config」の「AuthorizedKeysFile」で設定されます。HP-UXの場合は，「/opt/ssh/etc/sshd_config」です。

デフォルトでは「~/.ssh/authorized_keys」が設定されています。

(4)　接続を確認して指紋を登録する

PFM - RMホストと監視対象ホストが接続できるかどうかを確認する手順について説明します。

PFM - RMホストに，インスタンス環境の設定時に「RMHost_User」に指定した値でログインする。

共通アカウント情報を使用する場合は，共通アカウント情報（pfmhost）の「User」に指定した値でPFM - RMホストにログインします。

コマンドプロンプトを起動する。

作成した秘密鍵を利用し，監視対象ホストに対してPuTTYのplinkコマンドを実行する。

接続が開始されます。

初回接続時は，指紋を登録する。

監視対象ホストの公開鍵の指紋を登録します。ここでは，「y」を入力してください。「y」を入力すると，監視対象ホストのプロンプトが表示されます。

監視対象ホストのプロンプトで，exitコマンドを実行して，一度，監視対象ホストからログアウトする。

PFM - RMホストで，監視対象ホストに対してPuTTYのplinkコマンドを実行して，再度接続する。

2回目以降の接続時に，何も入力しないで監視対象ホストのプロンプトが表示されれば，PFM - RMホストと監視対象ホストの接続設定は完了です。監視対象ホストのプロンプトでexitコマンドを実行して，監視対象ホストからログアウトしてください。

エラーが発生した場合や，何か入力を要求された場合は，手順が正しく実施できているかどうか見直してください。

接続を確認するときの設定例を次に示します。

C:¥WINDOWS¥system32>"C:¥Program Files¥PuTTY¥plink.exe" -ssh -noagent -i "C:¥Program Files¥PuTTY¥agt7.ppk" -P 22 ClientUser@TargetHost
The server's host key is not cached in the registry. You
have no guarantee that the server is the computer you
think it is.
The server's rsa2 key fingerprint is:
ssh-rsa 2048 xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx
If you trust this host, enter "y" to add the key to
PuTTY's cache and carry on connecting.
If you want to carry on connecting just once, without
adding the key to the cache, enter "n".
If you do not trust this host, press Return to abandon the
connection.
Store key in cache? (y/n) y
Using username "ClientUser".
Last login: Wed Aug  4 13:29:55 2010 from xxx.xxx.xxx.xxx
[ClientUser@TargetHost]$ exit
logout
C:¥WINDOWS¥system32>"C:¥Program Files¥PuTTY¥plink.exe" -ssh -noagent -i "C:¥Program Files¥PuTTY¥agt7.ppk" -P 22 ClientUser@TargetHost
Using username "ClientUser".
Last login: Wed Aug  4 13:30:00 2010 from xxx.xxx.xxx.xxx
[ClientUser@TargetHost]$ exit
logout
C:¥WINDOWS¥system32>

注意

PFM - RM for Platformは，前提条件として，事前に指紋の登録が完了している必要があります。SSHクライアントの初回接続時に指紋を登録できるため，この手順で完了させておいてください。

インスタンス環境の設定時に「RMHost_User」に指定したユーザーアカウントを変更した場合は，指紋を登録し直してください。共通アカウント情報を使用している場合は，共通アカウント情報（pfmhost）の「User」を更新したときは，再度，指紋を登録してください。

クラスタシステムでPFM - RM for Platformを運用する場合は，待機系ノードでも，同様に指紋を登録してください。

PFM - RMホストから監視対象ホストへunameなどのコマンドを実行し，10秒未満で応答が返ってくることを確認してください。

PFM - Managerの起動については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

3.1.7　Windows版のインストールとセットアップに関する注意事項

Performance Managementをインストールおよびセットアップするときの注意事項について説明します。

(1)　レジストリに関する注意事項

PFM - RM for Platformは，OSが提供する標準的な方法で設定された環境での動作しかサポートしていません。Microsoftのサポート技術情報で公開されている情報であっても，レジストリエディターでレジストリ情報を直接編集するなど，OSの環境をカスタマイズしている場合，パフォーマンスデータが正しく収集できなくなることがあります。

(2)　環境変数に関する注意事項

Performance ManagementではJPC_HOSTNAMEを環境変数として使用しているため，ユーザー独自にJPC_HOSTNAMEを環境変数として設定しないでください。設定した場合は，Performance Managementが正しく動作しません。

(3)　同ホストに複数のPerformance Managementプログラムをインストールするときの注意事項（Windowsの場合）

Performance Managementは，PFM - Manager，PFM - Web ConsoleおよびPFM - RM for Platformを同ホストにインストールできます。同ホストに複数のPerformance Managementプログラムをインストールする場合の注意事項について説明します。

なお，システムの性能や信頼性を向上させるため，PFM - Manager，PFM - Web Console，およびPFM - RM for Platformは，それぞれ異なるホストで運用することをお勧めします。

PFM - ManagerとPFM - Baseは同ホストにインストールできません。PFM - BaseとPFM - RM for Platformがインストールされているホストに，PFM - Managerをインストールする場合は，次の作業を実施してください。

PFM - Web Consoleを除いたすべてのPerformance Managementプログラムをアンインストールする。

PFM - Managerをインストールする。

PFM - RM for Platformをインストールする。

PFM - ManagerとPFM - RM for PlatformがインストールされているホストにPFM - Baseをインストールする場合は，次の作業を実施してください。

PFM - Web Consoleを除いたすべてのPerformance Managementプログラムをアンインストールする。

PFM - Baseをインストールする。

PFM - RM for Platformをインストールする。

PFM - Web ConsoleホストにPFM - RM for Platformをインストールする場合は，Webブラウザの画面をすべて閉じてからインストールしてください。

Performance Managementプログラムを新規にインストールするとステータス管理機能がデフォルトで有効になります。

(4)　バージョンアップ時の注意事項（Windowsの場合）

Performance Managementプログラムをバージョンアップする場合の注意事項については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップの章にある，バージョンアップの注意事項について説明している個所を参照してください。

PFM - RM for Platformをバージョンアップする場合の注意事項については，「付録G バージョンアップ手順とバージョンアップ時の注意事項」を参照してください。

なお，バージョンアップについての詳細は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録を参照してください。

(5)　Windows環境にPFM - RM for Platformをインストールするときの注意事項

PFM - RM for PlatformをWindows環境にインストールする場合の注意事項について説明します。

Performance Managementのプログラムが1つもインストールされていない環境に新規インストールする場合は，インストール先フォルダにフォルダとファイルが存在しないことを確認してください。

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例：Windowsのイベントビューア）が起動されたままインストールした場合，システムの再起動を促すメッセージが表示されることがあります。この場合は，メッセージに従ってシステムを再起動し，インストールを完了させてください。

次に示す状態でPFM - RM for Platformをインストールすると，ファイルの展開に失敗することがあります。

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例：Windowsのイベントビューア）が起動されている状態

ディスク容量が不足している状態

フォルダ権限がない状態

インストールに失敗した場合は，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラムを停止する，またはディスク容量不足やフォルダ権限の問題を解決するなどしたあとで，インストールし直してください。

クラスタ環境でPFM - RM for Platformをバージョンアップするときは，実行系・待機系のどちらか一方で共有ディスクをオンラインにする必要があります。

PFM - RM for Platformを新規インストールすると，システムの再起動が必要となります。また，上書きインストールやバージョンアップの場合は，システムの再起動を促すメッセージが表示されることがあります。メッセージに従ってシステムを再起動し，インストールを完了させてください。

フォルダ「インストール先フォルダ¥setup」にPFM - RM for Platformのセットアップファイルが存在する場合，新規でPFM - RM for Platformの追加セットアップが実行されます。

Performance Managementのプログラムをインストールする場合，次に示すセキュリティ関連プログラムがインストールされているかどうか確認してください。インストールされている場合，次の説明に従って対処してください。

セキュリティ監視プログラム

セキュリティ監視プログラムを停止するかまたは設定を変更して，Performance Managementのプログラムのインストールを妨げないようにしてください。

ウィルス検出プログラム

ウィルス検出プログラムを停止してからPerformance Managementのプログラムをインストールしてください。

Performance Managementのプログラムのインストール中にウィルス検出プログラムが稼働している場合，インストールの速度が低下したり，インストールが実行できなかったり，または正しくインストールできなかったりすることがあります。

プロセス監視プログラム

プロセス監視プログラムを停止するかまたは設定を変更して，Performance Managementのサービスまたはプロセス，および共通コンポーネントのサービスまたはプロセスを監視しないようにしてください。

Performance Managementのプログラムのインストール中に，プロセス監視プログラムによって，これらのサービスまたはプロセスが起動されたり停止されたりすると，インストールに失敗することがあります。

3.2　UNIX版のインストールとセットアップ

ここでは，PFM - RM for Platformのインストールとセットアップについて説明します。

3.2.1　UNIX版のインストールの前に確認すること

(1)　前提OS

PFM - RM for PlatformはLinuxで動作します。

(2)　ネットワーク環境の設定

Performance ManagementでPFM - RM for Platformを動作させるには，IPアドレスやポート番号などのネットワーク環境を設定しておく必要があります。

(a)　IPアドレスの設定

PFM - RM for Platformのホスト名でIPアドレスが解決できる環境を設定します。なお，IPアドレスが解決できない環境では，PFM - RM for Platformは起動できません。

監視ホスト名とIPアドレスの設定は，次の方法のどれかを実施してください。

jpchostsファイル（Performance Managementのホスト情報設定ファイル）

hostsファイル

DNS

監視ホスト名には，実ホスト名またはエイリアス名を使用します。

実ホスト名を使用する場合

UNIX環境では，uname -nコマンドの実行結果で確認できるホスト名で，IPアドレスが解決できるように設定をしてください。また，hostnameコマンドで取得するホスト名を使用することもできます。

なお，Performance Managementは，DNSには対応していますが，FQDNには対応していません。このため，IPアドレスの設定時はuname -nコマンドで確認できるホスト名からドメイン名を除いたものを使用してください。

エイリアス名を使用する場合

設定しているエイリアス名でIPアドレスが解決できるように環境設定をしてください。

監視ホスト名の設定の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のシステム構成の変更について説明している章を参照してください。

なお，監視対象ホストとのIPアドレス解決には，jpchostsファイルに設定したIPアドレスは使用されません。

IPアドレス設定時の注意事項

複数のLAN環境で使用する場合は，jpchostsファイルでIPアドレスを設定してください。jpchostsファイルでIPアドレスを設定する詳細は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

Performance Managementは，DHCPによる動的なIPアドレスが割り振られているホスト上では運用できません。このため，すべての監視ホストには固定のIPアドレスを設定してください。

(b)　IPv6を使用する場合の設定

Performance Managementでは，ネットワーク構成がIPv4環境だけでなくIPv6環境にも対応しています。そのため，IPv4環境とIPv6環境が混在するネットワーク構成でも，Performance Managementを運用できます。

PFM - RM for Platformでは，PFM - ManagerとIPv6で通信できます。ただし，PFM - RM for PlatformおよびPFM - Managerが導入されているホストのOSが，WindowsまたはLinuxの場合に限ります。IPv4環境とIPv6環境での通信の適用範囲については，「付録L　IPv4環境とIPv6環境での通信について」を参照してください。

IPv6で通信する場合，PFM - ManagerホストとPFM - RMホストのそれぞれでIPv6の利用設定を有効にする必要があります。また，PFM - RM for Platformをインストールする前にPFM - RMホストでIPv6の利用設定を有効にする必要があります。この設定はjpcconf ipv6 enableコマンドで実行しますが，すでに有効になっている場合，この設定は必要ありません。IPv6の利用設定を確認するためには，jpcconf ipv6 displayコマンドを実行します。

jpcconf ipv6 enable，jpcconf ipv6 displayコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。また，jpcconf ipv6 enableコマンドを実行する条件やタイミングについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のIPv6環境が含まれる場合のネットワーク構成例について説明している章を参照してください。

なお，PFM - RM for Platformと監視対象ホストをIPv6で通信する場合，名前解決できる監視対象ホスト名を指定してください。

PFM - RM for Platformと監視対象との通信は，解決できるIPアドレスで通信します。また，PFM - RM for Platformと監視対象との通信では，IPv4とIPv6が共存した環境の場合，解決できるIPアドレスで通信に失敗したとき，別のIPアドレスで通信することはありません。

例えば，IPv4で接続に失敗した場合，IPv6でリトライすることはありません。また，IPv6で接続に失敗した場合に，IPv4でリトライすることもありません。事前に接続できることを確認してください。

(c)　ポート番号の設定

Performance Managementで使用するプログラムの各サービスにポート番号を割り当てます。PFM - RM for Platformが使用するポート番号で通信できるように，ネットワークを設定してください。

デフォルトで割り当てられている各サービスのポート番号を次の表に示します。なお，ここで示していないサービスについては，サービスを起動するたびに未使用のポート番号が自動で割り当てられます。

表3‒20　各サービスのデフォルトのポート番号（UNIXの場合）

項番

対象機能

サービス名

パラメーター

ポート

番号

説明

1

サービス構成情報管理機能

Name Server

jp1pcnsvr

22285

PFM - ManagerのName Serverサービスで使用されているポート番号です。

Performance Managementのすべてのホストで設定されています。

2

サービス状態管理機能

Status Server

jp1pcstatsvr

22350

PFM - ManagerおよびPFM - BaseのStatus Serverサービスで使用されているポート番号です。

PFM - ManagerおよびPFM - Baseがインストールされているホストで設定されています。

3

監視コンソール通信機能

View Server

jp1pcvsvr

22286

PFM - ManagerのView Serverサービスで使用されているポート番号です。

PFM - Managerがインストールされているホストで設定されています。

4

Webサービス機能

Web Service

−

20358

PFM - Web ConsoleのWeb Serviceサービスで使用されているポート番号です。

5

Webコンテナ機能

Web Console

−

20359

20360

PFM - Web ConsoleのWeb Consoleサービスで使用されているポート番号です。

6

JP1/SLM連携機能

JP1/ITSLM

−

20905

JP1/SLMでデフォルトとして設定されるポート番号です。

（凡例）

−：該当しません

ファイアウォール環境でPerformance Managementを使用するときは，ポート番号を固定してください。ポート番号を固定する方法の詳細は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(3)　インストールに必要なOSユーザー権限

PFM - RM for Platformをインストールするときは，必ずスーパーユーザー権限を持つアカウントで実行してください。

(4)　前提プログラム

PFM - RM for Platformをインストールする場合のプログラム構成について説明します。

プログラム構成には，大きく分けて次の2つの場合があります。システム環境に応じて，プログラム構成を検討してください。

PFM - ManagerホストにPFM - RM for Platformをインストールする場合

PFM - Managerと同ホストにPFM - RM for Platformをインストールする場合のプログラム構成です。この場合のプログラム構成について次の図に示します。

図3‒10　プログラムの構成図（PFM - RM for PlatformとPFM - Managerが同ホスト（UNIXの場合））

PFM - Managerホストとは異なるホストにPFM - RM for Platformをインストールする場合

PFM - Managerとは異なるホストにPFM - RM for Platformをインストールする場合のプログラム構成です。このプログラム構成の場合，PFM - RM for Platformと同ホストにPFM - Baseをインストールする必要があります。この場合のプログラム構成について次の図に示します。

図3‒11　プログラムの構成図（PFM - RM for PlatformとPFM - Baseが同ホスト（UNIXの場合））

(a)　監視対象ホストの前提OS

監視対象ホストで前提となるOSを次に示します。

HP-UX

Solaris

AIX

Linux

なお，ヘルスチェック監視の場合，上記の前提OS以外のICMPプロトコル（pingでの通信）に対応しているホストやハードウェア機器も監視対象にできます。

(b)　Performance Managementの前提プログラム

PFM - RM for Platformを導入する場合，Performance Managementの前提プログラムとして，PFM - RM for Platformと同ホストにPFM - ManagerまたはPFM - Baseが必要です。

PFM - Managerと同ホストにPFM - RM for Platformをインストールする場合，PFM - Baseは不要となります。また，PFM - Baseと同ホストに複数のPFM - RMをインストールする場合，必要なPFM - Baseは1つだけです。

このほか，PFM - RM for Platformを使って監視対象ホストの稼働監視を実施するために，PFM - Web Consoleが必要です。

(5)　パフォーマンスデータを収集するのに必要な環境設定（UNIXの場合）

PFM - RM for Platformでは，監視対象ホストからパフォーマンスデータを収集するためにSSHを使用します。SSHの接続設定をしていない場合，パフォーマンスデータを収集できません。SSHの認証には，公開鍵認証方式を使用するため，公開鍵認証の設定を実施する必要があります。また，OSのコマンドを使用してパフォーマンスデータを収集するため，パッケージのインストールが必要なことがあります。

SSHの設定に必要な内容を次に示します。

(a)　パッケージのインストール

PFM - RMホストで必要なRPMパッケージ

PFM - RMホストで必要となるRPMパッケージについては，リリースノートを参照してください。

監視対象ホストで必要なパッケージ（SSH）

監視対象ホストで必要となるパッケージ（SSH）は，監視対象ホストのOSごとに異なります。詳細については，リリースノートを参照してください。

監視対象ホストで必要なパッケージ（コマンド）

監視対象ホストで必要なパッケージ（コマンド）については，「3.1.1(6)(b)　ソフトウェアおよびパッケージのインストール」を参照してください。

(b)　SSHに接続する設定

SSHに接続するための設定を，PFM - RMホストと監視対象ホストの両方で実施します。SSHの接続設定の詳細については，「3.2.5　UNIX版のSSHの接続設定方法」を参照してください。

(c)　監視対象ホストのユーザー

接続先の監視対象ホストのOSがAIXの場合に，root以外のユーザーで情報を収集するには，そのユーザーがadmグループとsystemグループの両方に所属している必要があります。所属していないと，一部の情報が収集できません。

このため，接続先の監視対象ホストで次のコマンドを実行して，ユーザーがadmグループとsystemグループの両方に所属していることを確認してください。

$ id
uid=xxx(xxx) gid=x(xxx) groups=0(system),4(adm)

収集できない情報の詳細については，「7.　レコード」を参照してください。なお，監視対象ホストのOSがAIXでない場合，ユーザーの制限はありません。

(6)　稼働状態を監視するのに必要な環境設定（ヘルスチェック監視の場合）

ヘルスチェック監視の場合，ヘルスチェック機能で監視対象ホストの稼働状態が監視できる環境になっている必要があります。ヘルスチェック監視に必要な設定内容を次に示します。

(a)　接続先PFM - Managerの設定

接続先のPFM - Managerのヘルスチェック機能が有効になっている必要があります。

ヘルスチェック機能の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のヘルスチェック機能の設定について説明している章を参照してください。

(b)　PFM - RMホストの設定

PFM - RMホストが次の設定になっている必要があります。

ステータス管理機能

ステータス管理機能の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のステータス管理機能の設定について説明している章を参照してください。

監視対象ホストへのポーリング

PFM - RM for PlatformのRemote Monitor Collectorサービスの［Health Check for Target Hosts］プロパティに「Yes」を設定してください。

(c)　ヘルスチェック監視の設定

PFM - RM for Platformのリモートエージェントの［TargetType］プロパティに「icmp」を設定します。ヘルスチェック監視では，ICMPプロトコル（pingでの通信）に対応しているホストやハードウェア機器の稼働状態を監視できます。

ヘルスチェック監視の設定の詳細については，「3.2.4(4)　監視対象の設定」を参照してください。

(7)　プロセス稼働の監視条件を4,096バイトにする場合の前提条件

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleが09-50以降の場合，パフォーマンス監視時に使用する監視条件を4,096バイトまで設定できます。

PFM - BaseまたはPFM - ManagerをPFM - RMのホストに導入する場合は，バージョンが10-00以降のものを導入してください。

(8)　障害発生時の資料採取の準備

トラブルが発生した場合に調査資料として，コアダンプファイルが必要になることがあります。コアダンプファイルの出力はユーザーの環境設定に依存するため，次に示す設定を確認しておいてください。

コアダンプファイルのサイズ設定

コアダンプファイルの最大サイズは，rootユーザーのコアダンプファイルのサイズ設定（ulimit -c）によって制限されます。次のようにスクリプトを設定してください。

ulimit -c unlimited

この設定が，ご使用のマシンのセキュリティポリシーに反する場合は，これらのスクリプトの設定を次のようにコメント行にしてください。

# ulimit -c unlimited

重要

コメント行にした場合，プロセスで発生したセグメンテーション障害やバス障害などのコアダンプファイルの出力契機に，コアダンプが出力されないため，調査できないおそれがあります。

コアダンプに関連するカーネルパラメーターの設定（Linux限定）

Linuxのカーネルパラメーター（kernel.core_pattern）で，コアダンプファイルの出力先，およびファイル名をデフォルトの設定から変更している場合，コアダンプファイルを採取できないときがあります。このため，Linuxのカーネルパラメーター（kernel.core_pattern）の設定は変更しないことをお勧めします。

3.2.2　UNIX版のインストールとセットアップの流れ

PFM - RM for Platformのインストールとセットアップの手順の流れについて説明します。

なお，PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleのインストールとセットアップの手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

PFM - RM for Platformのインストールとセットアップの手順の流れを次の図に示します。

図3‒12　インストールとセットアップの手順の流れ（UNIXの場合）

なお，ユーザー入力を必要とするセットアップコマンドは，対話形式で実行するか非対話形式で実行するかを選択できます。

対話形式で実行する場合は，コマンドの指示に従ってユーザーが値を入力する必要があります。

非対話形式で実行する場合は，コマンド実行中に必要となる入力作業を，オプション指定や定義ファイルで代替するため，ユーザー入力が不要になります。また，バッチ処理やリモート実行によってセットアップ作業を自動化できるため，管理者の負担や運用コストを低減できます。非対話形式のコマンドは，次のような場合に便利です。

監視対象との接続に使用するパスワードを定期的に変更したい

複数の監視対象を追加する際の作業を効率化したい

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

3.2.3　UNIX版のインストール手順

PFM - RM for Platformのインストール手順について説明します。

(1)　プログラムのインストール順序

PFM - RM for PlatformやPFM - RM for Platformの前提プログラムをインストールする順序について説明します。

PFM - ManagerホストにPFM - RM for Platformをインストールする場合

PFM - Managerをインストールしたあとに，PFM - RM for Platformをインストールしてください。

図3‒13　プログラムのインストール順序（PFM - RM for PlatformとPFM - Managerが同ホスト（UNIXの場合））

PFM - Managerホストとは異なるホストにPFM - RM for Platformをインストールする場合

PFM - Baseをインストールしたあとに，PFM - RM for Platformをインストールしてください。

図3‒14　プログラムのインストール順序（PFM - RM for PlatformとPFM - Baseが同ホスト（UNIXの場合））

なお，同ホストに複数のPFM - RMをインストールする場合，PFM - RM間のインストール順序は問いません。

(2)　インストール方法

PFM - RM for Platformをインストールする方法について説明します。

UNIX環境へPFM - RM for Platformをインストールする方法には，提供媒体を使用する方法とJP1/NETM/DMでリモートインストールする方法があります。JP1/NETM/DMでリモートインストールする方法については，マニュアル「JP1/NETM/DM Manager」，「JP1/NETM/DM SubManager(UNIX(R)用)」および「JP1/NETM/DM Client(UNIX(R)用)」を参照してください。

重要

ディレクトリ名やファイル名は，マシン環境によってはマニュアルの表記と異なることがあります。lsコマンドで，使用している環境でのディレクトリ名やファイル名を確認してください。Hitachi PP Installerを起動するコマンドを実行する場合は，lsコマンドで確認したディレクトリ名やファイル名をそのまま入力するようにしてください。

ここでは，提供媒体を使用する場合のインストール方法について説明します。

プログラムをインストールするホストに，スーパーユーザーでログインする。またはsuコマンドでユーザーをスーパーユーザーに変更する。

ローカルホストで起動しているPerformance Managementのサービスがあれば，すべて停止する。

停止するサービスは，物理ホストおよび論理ホスト上のPerformance Managementのサービスです。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

提供媒体をセットする。

mountコマンドを実行して，提供媒体をマウントする。

提供媒体をマウントディレクトリにマウントする場合のコマンド実行例について，次に示します。

/bin/mount -r -o mode=0544 デバイススペシャルファイル マウントディレクトリ

次に示すコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動する。

マウントディレクトリ/X64LIN/SETUP マウントディレクトリ

Hitachi PP Installerが起動され，初期画面が表示されます。

初期画面で「I」を入力する。

インストールできるプログラムの一覧が表示されます。

PFM - RM for Platformを選択して「I」を入力する。

PFM - RM for Platformがインストールされます。なお，ほかのプログラムを選択するときは，カーソルを移動させてスペースキーで選択してください。

インストールが正常に完了したら，「Q」を入力する。

Hitachi PP Installerの初期画面に戻ります。

3.2.4　UNIX版のセットアップ手順

PFM - RM for Platformのセットアップ手順について説明します。

なお，ここでの[図データ]は，次に示すセットアップ項目を示します。

使用する環境によって必要となるセットアップ項目

デフォルトの設定を変更したい場合のセットアップ項目

(1)　LANG環境変数の設定

LANG環境変数を設定します。

これらのLANG環境変数の設定前に，設定する言語環境が正しくインストールおよび構築されていることを確認してください。インストールや構築が不正な場合，文字化けが発生したり，定義データが不当に書き換えられたりすることがあります。

PFM - RM for Platformで使用できるLANG環境変数を次の表に示します。なお，表に示す以外の言語（ドイツ語，フランス語，スペイン語，韓国語，およびロシア語）を設定した場合，LANG環境変数の値は「C」で動作します。

表3‒21　PFM - RM for Platformで使用できるLANG環境変数

項番

言語

文字コード

LANG環境変数の値

1

日本語

Shift_JIS（SJIS）

ja_JP.SJIS※

ja_JP.sjis※

2

UTF-8

ja_JP.UTF-8

ja_JP.utf8

3

英語

ASCII

C

4

中国語（簡体字）

GB18030

zh_CN.gb18030

5

UTF-8

zh_CN.UTF-8

zh_CN.utf8

注※　SUSE Linuxだけ使用できます。

LANG環境変数の設定時の注意事項

共通メッセージログの言語は，サービス起動時やコマンド実行時に設定されているLANG環境変数によって決定します。このため，日本語や英語など，複数の言語コードの文字列が混在することがあります。

(2)　PFM - RM for Platformの登録[図データ]

Performance ManagementシステムでPFM - RM for Platformを一元管理するには，PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleに，PFM - RM for Platformを登録する必要があります。

PFM - RM for Platformの登録は，次のタイミングで実施する必要があります。

Performance Managementシステムに新規でPFM - RM for Platformを追加する場合

ただし，登録済みのPFM - RM for Platformが存在していて，そのバージョンと同じバージョンのPFM - RM for Platformを新規で追加する場合は，新たに登録する必要はありません。

登録済みのPFM - RM for Platformのデータモデルのバージョンを更新する場合

PFM - RM for Platformを登録する作業の流れを次の図に示します。

図3‒15　PFM - RM for Platformを登録する作業の流れ（UNIXの場合）

PFM - RM for Platform登録時の注意事項

PFM - RM for Platformの登録は，インスタンス環境の設定前に実施してください。

異なるバージョンのPFM - RM for Platformを異なるホストにインストールする場合，古いバージョンのPFM - RM for Platformからセットアップしてください。

PFM - Managerと同ホストにPFM - RM for Platformをインストールする場合，jpcconf agent setupコマンドが自動で実行されます。

PFM - RM for Platformの登録作業時，PFM - Web Consoleの［レポート階層］タブと［アラーム階層］タブに「RM Platform」という名前のフォルダが作成されます。［レポート階層］タブで，独自に「RM Platform」という名前のフォルダやファイルをすでに作成している場合は，名前を変更してから登録作業を開始してください。

以降で，PFM - RM for Platformを登録する作業について説明します。

(a)　PFM - RM for Platformのセットアップファイルをコピーする

PFM - RMホストにあるセットアップファイルを，PFM - ManagerとPFM - Web Consoleのインストール先ホストにコピーします。

コピーする手順を次に示します。

PFM - Web Consoleを停止する。

PFM - Web Consoleが起動されている場合は，停止してください。

バイナリーモードでセットアップファイルをコピーする。

PFM - RMホストからPFM - ManagerホストやPFM - Web Consoleホストへファイルをコピーします。

コピー元のファイル格納先とコピー先について，次の表に示します。

表3‒22　コピーするセットアップファイル（UNIXの場合）

項番

コピー元

（PFM - RM for Platformの

セットアップファイル）

コピー先

プログラム名

OS

コピー先フォルダ

1

/opt/jp1pc/setup/jpcagt7w.EXE

PFM - Manager

Windows

PFM - Managerのインストール先フォルダ¥setup

2

/opt/jp1pc/setup/jpcagt7u.Z

UNIX

/opt/jp1pc/setup/

3

/opt/jp1pc/setup/jpcagt7w.EXE

PFM - Web Console

Windows

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ¥setup

4

/opt/jp1pc/setup/jpcagt7u.Z

UNIX

/opt/jp1pcwebcon/setup/

(b)　PFM - Managerホストでセットアップコマンドを実行する

PFM - ManagerホストでPFM - RM for Platformのセットアップコマンドを実行します。

実行するコマンドを次に示します。

jpcconf agent setup -key RMPlatform

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf agent setupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf agent setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

コマンド実行時の注意事項

ローカルホストのPerformance Managementのプログラムやサービスはすべて停止してからコマンドを実行してください。完全に停止していない状態でjpcconf agent setupコマンドを実行した場合，エラーが発生することがあります。エラーが発生した場合は，Performance Managementのプログラムやサービスが完全に停止したことを確認したあと，再度jpcconf agent setupコマンドを実行してください。

PFM - Managerホストでセットアップコマンドを実行したら，PFM - ManagerにコピーしたPFM - RM for Platformのセットアップファイルは，削除しても問題ありません。

(c)　PFM - Web Consoleホストでセットアップコマンドを実行する

PFM - Web ConsoleホストでPFM - RM for Platformのセットアップコマンドを実行します。

実行するコマンドを次に示します。

jpcwagtsetup

PFM - Web Consoleホストでセットアップコマンドを実行したら，PFM - Web ConsoleにコピーしたPFM - RM for Platformのセットアップファイルは，削除しても問題ありません。

(3)　インスタンス環境の設定

PFM - RM for Platformのインスタンス環境をPFM - RMホストで設定します。複数のインスタンス環境を設定したい場合は，ここでの手順を繰り返し実施してください。PFM - RM for Platformでは，1つのインスタンス環境に定義できる監視対象は最大で50個です。

インスタンス環境設定時の注意事項

「3.2.1(5)　パフォーマンスデータを収集するのに必要な環境設定（UNIXの場合）」が完了し，環境が整っているかどうかを確認してから，インスタンス環境を設定してください。

(a)　インスタンス内の監視対象によって指定が必要または不要となるインスタンス環境の設定項目

指定が必要なインスタンス環境の設定項目は，インスタンス内の監視対象によって異なります。インスタンス内の監視対象ごとに入力が必要となるインスタンス環境の設定項目について，次の表に示します。

表3‒23　インスタンス内の監視対象ごとに入力が必要となるインスタンス環境の設定項目

項目名

インスタンス内の監視対象

UNIX環境

ヘルスチェック監視

Interval

△

▲

Std_Category

△

▲

Disk_Category

△

▲

Network_Category

△

▲

Ps_Category

△

▲

Log_Size

△

△

（凡例）

△：デフォルトから値を変更する場合は入力が必要です

▲：デフォルトから値を変更する必要はありません

(b)　インスタンス環境の設定項目と設定値

インスタンス環境の設定項目と設定値を次の表に示します。操作の開始前に情報をあらかじめ確認してください。

なお，インスタンス環境の設定には，jpcconf inst setupコマンドを使用します。jpcconf inst setupコマンドの実行手順については「（c）対話形式で実行する場合」と「（d）非対話形式で実行する場合」を参照してください。

jpcconf inst setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

表3‒24　PFM - RM for Platformのインスタンス環境の設定項目と設定値（UNIXの場合）

項番

項目名※1

説明

設定値

デフォルト

1

Interval

収集プロセスの収集間隔を指定します。

60〜3,600（単位：秒）を指定します。

300

2

Std_Category※2

収集プロセスで基本的な情報（PI，PI_CPUレコード）を収集するかどうかを指定します。

次に示すどちらかを指定します。

Y：収集します

N：収集しません

Y

3

Disk_Category※2

収集プロセスでディスク情報（PI_PDSK，PI_LDSKレコード）を収集するかどうかを指定します。

次に示すどちらかを指定します。

Y：収集します

N：収集しません

Y

4

Network_Category※2

収集プロセスでネットワーク情報（PI_NETレコード）を収集するかどうかを指定します。

次に示すどちらかを指定します。

Y：収集します

N：収集しません

Y

5

Ps_Category※2

収集プロセスでプロセス情報（PD_APS，PD_ASVC，PD_APP2，PD_APPC，PD_APPDレコード）を収集するかどうかを指定します。

次に示すどちらかを指定します。

Y：収集します

N：収集しません

Y

6

Log_Size

エージェントログ※3の1ファイルの最大サイズを指定します。

1〜32（単位：メガバイト）を指定します。

3

注※1

jpcconf inst setupコマンドを非対話形式で実行するときは，定義ファイル中で，この項目名をプロダクト固有のラベルとして使用します。非対話形式のコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

注※2

各レコードの収集設定よりStd_Category，Disk_Category，Network_CategoryおよびPs_Categoryの設定が優先されます。

例えば，Std_CategoryをN（収集しない）に設定している場合，PIレコードは次のように動作します。

・PIレコード情報はStoreデータベースには記録されません。

・PFM - Web ConsoleからPIレコードのリアルタイムレポートを表示すると，KAVJS5001-Iのエラーメッセージが表示されます。

・PIレコードを使用したアラームをバインドしている場合，そのアラームは動作しません。

注※3

エージェントログの見積もり式を次に示します。

エージェントログ（単位：メガバイト）= ((a＊24＊3600)/b＊4)/(4＊1024)

（凡例）

　a：エージェントログの保存日数

　b：インスタンスのIntervalの値

エージェントログは，1インスタンスにつき最大（8 + 監視対象数＊4）ファイルが採取されます。ハードディスクに十分な空き容量がない場合，エージェントログは出力エラーとなります。エージェントログの詳細については，「9.3　トラブルシューティング時に採取するログ情報」を参照してください。

(c)　対話形式で実行する場合

jpcconf inst setupコマンドを実行する。

インスタンス名を「inst1」とするインスタンス環境を設定する場合のコマンド実行例を次に示します。

jpcconf inst setup -key RMPlatform -inst inst1

PFM - RM for Platformのインスタンス環境を設定する。

コマンドの指示に従ってPFM - RM for Platformのインスタンス環境の各設定項目を入力します。インスタンス環境の各設定項目については，「表3-24」を参照してください。各設定項目を入力したら，リターンキーを押して設定してください。デフォルトで表示されている値をそのまま入力内容とする場合は，リターンキーだけを押してください。

インスタンス環境の各設定項目をすべてデフォルトの値にする場合の設定例を次に示します。

/opt/jp1pc/tools>jpcconf inst setup -key RMPlatform -inst inst1
 Interval                 [300]                :<Enter>
 Std_Category             [Y]                  :<Enter>
 Disk_Category            [Y]                  :<Enter>
 Network_Category         [Y]                  :<Enter>
 Ps_Category              [Y]                  :<Enter>
 Log_Size (MB)            [3]                  :<Enter>
KAVE05080-I インスタンス環境を作成しています (servicekey※=RMPlatform, inst=inst1)
KAVE05081-I インスタンス環境が作成されました (servicekey※=RMPlatform, inst=inst1)

注※

PFM - Managerのプロダクト名表示機能が無効の場合，「servicekey」は「agt7」と表示されます。

(d)　非対話形式で実行する場合

jpcconf inst setupコマンドで，定義ファイルのテンプレートを作成する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf inst setup -key RMPlatform -noquery -template 定義ファイル名

インスタンス環境の設定項目に対応するセクションおよびラベルが定義ファイルに出力されます。なお，[Instance Definitions]セクションのラベルに対応する値は，空白のままです。

手順1で作成した定義ファイルのテンプレートを編集する。

インスタンス環境に合わせてテンプレートの設定値を編集します。

定義ファイルで指定するプロダクト固有のラベルについては，「表3-24」を参照してください。

定義ファイルの記述例を次に示します。インスタンス環境に応じて，[Instance Definitions]セクションのラベルに対応する値を記述してください。

[Common Definitions]
Definition File Version=0001

[Product Information]
Product ID=7

[Instance Definitions]
Interval=300
Std_Category=Y
Disk_Category=Y
Network_Category=Y
Ps_Category=Y
Log_Size=3

jpcconf inst setupコマンドで，PFM - RM for Platformのインスタンス環境を設定する。

インスタンス名を「inst1」とするインスタンス環境を設定する場合のコマンド実行例を次に示します。-inputオプションには，手順2で編集した定義ファイルを指定します。

jpcconf inst setup -key RMPlatform -inst inst1 -noquery -input 定義ファイル名

注意

定義ファイルにパスワードなどの秘匿情報が含まれる場合，定義ファイルはセキュリティを確保した安全な場所に保存し，使用後は削除するようにしてください。また，定義ファイルをホスト間で転送したいときには，SFTP（SSHトンネル経由のFTP）など，盗聴のおそれがない安全な方法を使用することをお勧めします。

すべての設定が完了すると，インスタンス環境が構築されます。インスタンス環境のディレクトリ構成を次の表に示します。

表3‒25　インスタンス環境のディレクトリ構成（UNIXの場合）

項番

格納先ディレクトリ

ファイル名

説明

1

/opt※1/jp1pc/agt7/agent/インスタンス名

jpcagt.ini

Remote Monitor Collectorサービス起動情報ファイルです。

2

jpcagt.ini.lck

Remote Monitor Collectorサービス起動情報ファイル（インスタンスごと）のロックファイルです。

3

jpcagt.ini.model※2

Remote Monitor Collectorサービス起動情報ファイルのモデルファイルです。

4

status.dat

内部処理用中間ファイルです。

5

tstatuses.dat

仮想Agentステータス情報です。※3

6

targetlist.ini

監視対象一覧です。

7

grouplist.ini

グループ一覧です。

8

GARULES.DAT

グループ化ルールの記述ファイルです。

9

targets

リモートエージェント格納フォルダです。

10

groups

グループエージェント格納フォルダです。

11

log

ログファイル格納フォルダです。

12

/opt※1/jp1pc/agt7/store/インスタンス名

*.DB

パフォーマンスデータファイルです。

13

*.IDX

パフォーマンスデータファイルのインデックスファイルです。

14

*.LCK

パフォーマンスデータファイルのロックファイルです。

15

jpcsto.ini

Remote Monitor Storeサービス起動情報ファイルです。

16

jpcsto.ini.model※2

Remote Monitor Storeサービス起動情報ファイルのモデルファイルです。

17

status.dat

内部処理用中間ファイルです。

18

*.DAT

データモデル定義ファイルです。

19

dump

エクスポート先フォルダです。

20

backup

バックアップ先フォルダです。

21

partial

部分バックアップ用フォルダです。

22

import

インポート用フォルダです。

23

log

ログファイル格納フォルダです。

注※1

論理ホストで運用する場合は「opt」を「環境ディレクトリ」に読み替えてください。環境ディレクトリとは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリを示します。

注※2

これらのモデルファイルは，インスタンス環境を構築した時点の設定値に戻したいときに使用します。

注※3

ヘルスチェック機能が有効な場合に生成されます。

インスタンス環境を変更したい場合は，再度jpcconf inst setupコマンドを実行し，インスタンス環境の各設定項目を更新してください。インスタンス環境の各設定項目を更新する詳細については，「3.6.2　インスタンス環境の更新」を参照してください。

設定した一部の情報は，PFM - Web Consoleのプロパティ編集で変更できます。プロパティ編集で変更できる情報の詳細については，「付録E.2　Remote Monitor Collectorサービスのプロパティ一覧」を参照してください。

なお，インスタンス環境でのサービスIDは次のようになります。

インスタンス環境でのサービスID

Remote Monitor Collectorサービスの場合

7Aインスタンス番号 インスタンス名[ホスト名]

Remote Monitor Storeサービスの場合

7Sインスタンス番号 インスタンス名[ホスト名]

Group Agentサービスの場合

7Aインスタンス番号 インスタンス名[All@ホスト名]

PFM - RM for Platformの場合，インスタンス名にはjpcconf inst setupコマンドで指定したインスタンス名が表示されます。

PFM - RMホストのホスト名が「host1」，インスタンス名に「inst1」を指定した場合，サービスIDは次のようになります。

Remote Monitor Collectorサービスの場合

7A1inst1[host1]

Remote Monitor Storeサービスの場合

7S1inst1[host1]

Group Agentサービスの場合

7A1inst1[All@host1]

サービスIDの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録に記載されている命名規則を参照してください。

なお，PFM - Web Consoleのエージェント固有プロパティの配布機能によるインスタンス環境の設定はできません。

(4)　監視対象の設定

「(3)　インスタンス環境の設定」で設定したインスタンスに監視対象の情報を設定します。1つのインスタンスに対して，50個まで監視対象を設定できます。複数の監視対象を設定する場合は，この手順を繰り返し実施してください。ただし，監視対象ホスト数が多い場合，マシンの性能や環境によっては期待した性能がでないことがあります。この場合は，監視対象ホスト数を減らしてください。また，運用の前に十分に検証してください。

PFM - RMが11-00以降の場合，監視対象に論理ホストを指定できます。ただし，論理ホストを指定するのはプロセスまたはサービスの稼働・非稼働を監視するときだけで，それ以外の監視では物理ホストを指定することを推奨します。

重要

プロセスまたはサービスの稼働・非稼働を監視する場合以外で監視対象に論理ホストを指定すると，マシンを切り替えたときの初回のパフォーマンスデータは正しい値が格納されません。

監視対象で共通アカウント情報を使用する場合

監視対象の設定項目でUseCommonAccountに「Y」を設定すると，事前に作成しておいた，監視対象の共通アカウント情報※（ssh）が使用されます。

注※

ヘルスチェック監視の場合，共通アカウント情報は使用できません。

監視対象の設定項目と共通アカウント情報の設定項目との対応について，次の表に示します。

表3‒26　監視対象の設定項目と共通アカウント情報の設定項目との対応

監視対象の設定項目

共通アカウント情報（ssh）の設定項目

説明

User

User

ユーザー名

Private_Key_File

Private_Key_File

秘密鍵ファイル名

注1

共通アカウント情報は，事前にPFM - RMホストで作成しておく必要があります。

作成には，jpcconf acc setupコマンドを使用します。jpcconf acc setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

注2

共通アカウント情報（ssh）を作成する場合の設定値や注意事項は，対応する監視対象の設定項目と同じです。「表3-28」の対応する監視対象の設定項目を参照してください。

重要

共通アカウント情報を使用する場合は，複数の監視対象に対して1つのアカウント情報で接続できるように，アカウント情報の設定内容を統一する必要があります。そのため，共通アカウント情報が漏えいした場合は，影響がより大きくなるおそれがあります。このようなリスクについてのセキュリティ対策や情報管理を考慮した上で，共通アカウント情報を使用するかどうか検討してください。

監視対象の設定時の注意事項

「3.2.1(5)　パフォーマンスデータを収集するのに必要な環境設定（UNIXの場合）」が完了し，環境が整っているかどうかを確認してから，監視対象を設定してください。

監視対象の設定で指定した値が不正でも，監視対象の生成コマンドは正常に終了します。しかし，不正な設定のままレコードの収集を開始すると，パフォーマンスデータが収集されません。パフォーマンスデータが収集されない場合の対策については，「9.2.3　PFM - RM for Platformを起動してもパフォーマンスデータが収集されない」を参照してください。

(a)　監視対象によって指定が必要または不要となる監視対象の設定項目

指定が必要な監視対象の設定項目は，監視対象によって異なります。監視対象ごとに入力が必要となる監視対象の設定項目について，次の表に示します。

表3‒27　監視対象ごとに入力が必要となる監視対象の設定項目

項目名

監視対象

UNIX環境

ヘルスチェック監視

Target Host

○

○

UseCommonAccount

△

▲

TargetType

○

○

User

○

×

Private_Key_File

○

×

Port

△

×

（凡例）

○：入力が必要です

△：デフォルトから値を変更する場合は入力が必要です

▲：デフォルトから値を変更する必要はありません

×：入力は不要です

(b)　監視対象の設定項目と設定値

監視対象の設定項目を次の表に示します。操作の開始前に情報をあらかじめ確認してください。

なお，監視対象の設定には，jpcconf target setupコマンドを使用します。

jpcconf target setupコマンドの実行手順については「（d）対話形式で実行する場合」と「（e）非対話形式で実行する場合」を参照してください。

jpcconf target setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

表3‒28　PFM - RM for Platformの監視対象の設定項目と設定値

項番

項目名※1

説明

設定値

デフォルト

1

Target Host

監視対象ホスト名※2を指定します。名前解決できるようなホスト名※3を指定してください。

指定した監視対象ホスト名は，稼働性能情報の収集※4とヘルスチェックの際に使用されます。JP1/IMと連携する場合はイベントホスト名としても使用されます。

1〜32バイトの半角英数字と「-」だけ使用できます。

ただし，「-」から始まる名前は指定できません。

指定する値はインスタンス内でユニーク※5である必要があります。

監視対象ホスト名は指定されていません。※6

2

UseCommonAccount

共通アカウント情報を使用するかを指定します。

次に示すどちらかを指定します。

Y：使用します

N：使用しません

N

3

TargetType

監視対象への接続方法を指定します。

監視対象のホストがUNIXの場合は，sshを指定します。

ヘルスチェック監視の場合は，icmpを指定します。

監視対象のホストがUNIXの場合，sshを指定します。

ヘルスチェック監視の場合，icmpを指定します。

ssh

4

User※7

監視対象ホストにログインするためのユーザーを指定します。

PFM - RM for Platformはこのユーザーで監視対象ホストにログインし，パフォーマンスデータを収集します。

1〜256バイトの半角文字が使用できます。

ただし，タブは指定できません。

−

5

Private_Key_File

SSH公開鍵方式で使用する秘密鍵ファイル※8の名前を指定します。

1〜256バイトの半角文字が使用できます。

ただし，タブは指定できません。

/opt/jp1pc/agt7/.ssh/agt7

6

Port

監視対象ホスト上のSSHサーバのポート番号を指定します。

1〜65,535を指定します。

22

（凡例）

−：デフォルトは設定されていません

注※1

jpcconf target setupコマンドを非対話形式で実行するときは，定義ファイル中で，この項目名をプロダクト固有のラベルとして使用します。非対話形式のコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

注※2

ヘルスチェック監視の場合，ICMPプロトコル（pingでの通信）に対応しているホストやハードウェア機器も指定できます。

注※3

稼働性能情報の収集とヘルスチェックを実施するためには，少なくとも，PFM - RMホストで名前解決できるようにする必要があります。

また，JP1/IM連携機能を使用する場合はJP1/IMホストで名前解決できるようにする必要があります。

注※4

ヘルスチェック監視の場合，稼働性能情報は収集されません。

注※5

「All」はグループエージェント用の予約語のため使用できません。

注※6

指定を省略した場合は，PFM - RMホストのホスト名が仮定されます。

注※7

指定するユーザーのログインシェルには，bash，bsh，kshのどれかを設定してください。

共通アカウント情報（ssh）のUserを使用している場合も同様です。

注※8

指定した秘密鍵を使用して接続に失敗した場合は，SSHサーバで設定した秘密鍵（IdentityFile）を使用して接続します。

共通アカウント情報（ssh）のPrivate_Key_Fileを使用している場合も同様です。

(c)　表示されない監視対象の設定項目について

コマンドを実行して表示される監視対象の設定項目には，ほかの設定項目の内容などによって表示されないものがあります。監視対象の設定項目が表示されない場合の条件と，その場合の入力値について次に示します。

表3‒29　監視対象の設定項目が表示されない条件と入力値

項目名

表示されない条件と入力値

User

UseCommonAccountに「Y」を指定している場合は表示されません。

入力値：

対応する共通アカウント情報の値が入力値として使用されます。対応する共通アカウント情報については「表3-26」を参照してください。

TargetTypeに「icmp」を指定している場合，この項目は表示されません。

Private_Key_File

Port

TargetTypeに「icmp」を指定している場合，この項目は表示されません。

(d)　対話形式で実行する場合

jpcconf target setupコマンドを実行する。

PFM - RM for Platformでは，監視対象の名前として監視対象ホストのホスト名を指定することを推奨します。

インスタンス名inst1の監視対象ホストtargethost1を監視対象として設定する場合のコマンド実行例を次に示します。

jpcconf target setup -key RMPlatform -inst inst1 -target targethost1

PFM - RM for Platformの監視対象を設定する。

コマンドの指示に従って監視対象の設定項目を入力します。監視対象の設定項目については，「表3-28」を参照してください。各設定項目を入力したら，リターンキーを押して設定してください。デフォルトで表示されている値をそのまま入力内容とする場合は，リターンキーだけを押してください。

監視対象のOSがUNIXの場合の設定例を次に示します。

設定するPFM - RMホストの条件

・SSHクライアントプログラム「/usr/bin/ssh」

・秘密鍵「/opt/jp1pc/agt7/.ssh/agt7」

設定する監視対象の条件

・ホスト名targethost1

・ユーザーssh-user

・SSHのポート番号「22」

/opt/jp1pc/tools>jpcconf target setup -key RMPlatform -inst inst1 -target targethost1
 Target Host              []                     :targethost1<Enter>
 UseCommonAccount         [N]                    :<Enter>
 TargetType               [ssh]                  :<Enter>
 User※1                                          :ssh-user<Enter>
 Private_Key_File※1   [/opt/jp1pc/agt7/.ssh/agt7]:<Enter>
 Port                        [22※2]              :<Enter>
KAVE05361-I 監視対象を追加しています (servicekey※3=RMPlatform, inst=inst1, target=targethost1)
KAVE05362-I 監視対象が追加されました (servicekey※3=RMPlatform, inst=inst1, target=targethost1)

注※1

UseCommonAccountに「Y」を指定した場合，この項目は表示されません。

注※2

SSHで使用するポート番号が「22」でない場合，SSHで使用しているポート番号に「Port」の値を変更してください。

注※3

PFM - Managerのプロダクト名表示機能が無効の場合，「servicekey」は「agt7」と表示されます。

ヘルスチェック監視の場合の設定例を次に示します。

設定する監視対象の条件

・ホスト名：targethost2

/opt/jp1pc/tools>jpcconf target setup -key RMPlatform -inst inst1 -target targethost2
 Target Host              []                     :targethost2<Enter>
 UseCommonAccount         [N]                    :<Enter>
 TargetType               [ssh]                  :icmp<Enter>
KAVE05361-I 監視対象を追加しています (servicekey※=RMPlatform, inst=inst1, target=targethost2)
KAVE05362-I 監視対象が追加されました (servicekey※=RMPlatform, inst=inst1, target=targethost2)

注※

PFM - Managerのプロダクト名表示機能が無効の場合，「servicekey」は「agt7」と表示されます。

(e)　非対話形式で実行する場合

jpcconf target setupコマンドで，定義ファイルのテンプレートを作成する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf target setup -key RMPlatform -noquery -template 定義ファイル名

監視対象の設定項目に対応するセクションおよびラベルが定義ファイルに出力されます。なお，[Target Definitions]セクションのラベルに対応する値は，空白のままです。

手順1で作成した定義ファイルのテンプレートを編集する。

監視対象ホストに合わせてテンプレートの設定値を編集します。

定義ファイルで指定するプロダクト固有のラベルについては，「表3-28」を参照してください。

監視対象のOSがUNIXの場合の定義ファイルの記述例を次に示します。監視対象ホストに応じて，[Target Definitions]セクションのラベルに対応する値を記述してください。

[Common Definitions]
Definition File Version=0001

[Product Information]
Product ID=7

[Target Definitions]
Target Host=targethost1
UseCommonAccount=
TargetType=ssh
User※=user1
Private_Key_File※=/opt/jp1pc/agt7/.ssh/agt7
Port=22

注※

UseCommonAccountに「Y」を指定した場合，この項目に値を指定する必要はありません。

ヘルスチェック監視の場合の定義ファイルの記述例を次に示します。監視対象に応じて，[Target Definitions]セクションのラベルに対応する値を記述してください。

[Common Definitions]
Definition File Version=0001

[Product Information]
Product ID=7

[Target Definitions]
Target Host=targethost2
UseCommonAccount=
TargetType=icmp
User=
Private_Key_File=
Port=

jpcconf target setupコマンドで，PFM - RM for Platformの監視対象を設定する。

インスタンス名を「inst1」，監視対象ホストを「targethost1」とする監視対象を設定する場合のコマンド実行例を次に示します。-inputオプションには，手順2で編集した定義ファイルを指定します。

jpcconf target setup -key RMPlatform -inst inst1 -target targethost1 -input 定義ファイル名 -noquery

注意

定義ファイルにパスワードなどの秘匿情報が含まれる場合，定義ファイルはセキュリティを確保した安全な場所に保存し，使用後は削除するようにしてください。また，定義ファイルをホスト間で転送したいときには，SFTP（SSHトンネル経由のFTP）など，盗聴のおそれがない安全な方法を使用することをお勧めします。

すべての設定が完了すると，監視対象の環境が構築されます。監視対象の環境のディレクトリ構成を次の表に示します。

表3‒30　監視対象の環境のディレクトリ構成

項番

格納先ディレクトリ

ファイル名

説明

1

/opt※/jp1pc/agt7/agent/インスタンス名/targets

監視対象名.ini

監視対象設定ファイルです。

2

監視対象名.ini.model

監視対象設定ファイルのモデルファイルです。

3

/opt※/jp1pc/agt7/agent/インスタンス名/targets/監視対象名

−

監視対象用の作業ディレクトリです。

（凡例）

−：該当しません

注※

論理ホストで運用する場合は「opt」を「環境ディレクトリ」に読み替えてください。

なお，監視対象の設定で追加されるサービスIDは次のようになります。

追加されるサービスID

Remote Agentサービス

7Aインスタンス番号 インスタンス名[監視対象名@ホスト名]

インスタンス名と監視対象名はjpcconf target setupコマンドで指定した値になります。

PFM - RMホストのホスト名がhost1でインスタンス名にinst1，監視対象名にtargethost1を指定した場合，サービスIDは次のようになります。

7A1inst1[targethost1@host1]

サービスIDの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録に記載されている命名規則を参照してください。

監視対象の情報を変更したい場合は，再度jpcconf target setupコマンドを実行し，監視対象の情報を更新してください。監視対象の更新の詳細については，「3.6.3　監視対象の更新」を参照してください。

設定した一部の情報は，PFM - Web Consoleのプロパティ編集で変更できます。プロパティ編集で変更できる情報の詳細については，「付録E.3　リモートエージェントとグループエージェントのプロパティ一覧」を参照してください。

(5)　ネットワークの設定[図データ]

Performance Managementを使用するネットワーク構成に応じて，ネットワーク環境の設定を変更したい場合に必要な設定です。

ネットワーク環境の設定として，次の2つの項目があります。必要に応じて設定を変更してください。

IPアドレスを設定する

複数のLANに接続されたネットワークでPerformance Managementを使用するときに設定します。複数のIPアドレスを設定するには，jpchostsファイルにホスト名とIPアドレスを定義します。jpchostsファイルの設定は，Performance Managementシステム全体で統一させてください。

IPアドレスの設定の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ポート番号を設定する

Performance Managementが使用するポート番号を設定します。混乱を避けるため，ポート番号とサービス名はPerformance Managementシステム全体で統一させてください。

ポート番号の設定の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(6)　ログのファイルサイズの変更[図データ]

Performance Managementの稼働状況はPerformance Management独自のログファイルに出力されます。このログファイルのサイズを変更したい場合に必要な設定です。

共通メッセージログは，デフォルトで2,048キロバイトのファイルを2ファイル使用します。共通メッセージログの変更の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(7)　パフォーマンスデータの格納先の変更[図データ]

PFM - RM for Platformで管理されるパフォーマンスデータの次の内容を変更したい場合に必要な設定です。

データベースの保存先

「/opt/jp1pc/agt7/store/インスタンス名/」がデフォルトで設定されています。

バックアップ先

「/opt/jp1pc/agt7/store/インスタンス名/backup/」がデフォルトで設定されています。

部分バックアップ先

「/opt/jp1pc/agt7/store/インスタンス名/partial/」がデフォルトで設定されています。

エクスポート先

「/opt/jp1pc/agt7/store/インスタンス名/dump/」がデフォルトで設定されています。

インポート先

「/opt/jp1pc/agt7/store/インスタンス名/import/」がデフォルトで設定されています。

注

論理ホストで運用する場合は「opt」を「環境ディレクトリ」に読み替えてください。

パフォーマンスデータの格納先の変更については，「3.6.1　パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

(8)　接続先PFM - Managerの設定

PFM - RMホストで，PFM - RM for Platformを管理するPFM - Managerについて設定します。この設定では，jpcconf mgrhost defineコマンドを使用します。

接続先のPFM - Manager設定時の注意事項

同ホストに複数のPFM - RMがインストールされている場合でも，接続先に指定するPFM - Managerは1つだけです。PFM - RMごとに異なるPFM - Managerを接続先として設定することはできません。

PFM - Managerと同ホストにPFM - RM for Platformをインストールする場合，接続先のPFM - ManagerはローカルホストのPFM - Managerとなります。この場合，設定した接続先のPFM - ManagerをほかのPFM - Managerに変更することはできません。リモートホストのPFM - Managerに接続したい場合は，PFM - Managerと異なるホストに，PFM - RM for Platformをインストールしてください。

接続先のPFM - Managerを設定する手順を次に示します。

Performance Managementのプログラムとサービスを停止する。

ローカルホストでPerformance Managementのプログラムとサービスが起動されている場合は，セットアップの実施前にすべて停止してください。Performance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，jpcconf mgrhost defineコマンド実行時に停止を促すメッセージが表示されます。

サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

接続先のPFM - Managerのホスト名を指定して，jpcconf mgrhost defineコマンドを実行する。

接続先のPFM - Managerがホストhost01にある場合のコマンド実行例を次に示します。

jpcconf mgrhost define -host host01

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf mgrhost defineコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf mgrhost defineコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(9)　動作ログの出力設定[図データ]

次に示すタイミングで動作ログを出力したい場合に必要な設定です。

PFMサービスの起動時

PFMサービスの停止時

PFM - Managerとの接続状態の変更時

動作ログとは，システム負荷などによるしきい値オーバー情報をアラーム機能と連動して出力される履歴情報のことです。動作ログの出力設定の詳細については，「付録I　動作ログの出力」を参照してください。

3.2.5　UNIX版のSSHの接続設定方法

SSHの接続設定方法について説明します。なお，SSHの認証には，公開鍵認証方式を使用します。

SSHを接続するには次のような設定が必要となります。

SSHサーバの公開鍵認証を有効にする

監視対象ホストで設定します。

鍵を作成する

PFM - RMホストで設定します。

秘密鍵をPFM - RMホストに配置する

PFM - RMホストで設定します。

公開鍵を監視対象ホストに配置する

監視対象ホストで設定します。

公開鍵認証の概念について，次の図に示します。

図3‒16　公開鍵認証の概念図

なお，クラスタシステムでの公開鍵認証には，実行系ノードと待機系ノードで共通の鍵を使用する方法と別々の鍵を使用する方法があります。

実行系ノードと待機系ノードで共通の鍵を使用する場合は，実行系ノードの鍵ファイルを待機系ノードの鍵ファイルに上書きコピーします。共通の鍵を使用する場合の概念について，次の図に示します。

図3‒17　公開鍵認証の概念図（実行系ノードと待機系ノードで共通の鍵を使用する場合）

実行系ノードと待機系ノードで別々の鍵を使用する場合は，実行系ノードの鍵ファイルと待機系ノードの鍵ファイルの両方を監視対象ホストに登録します。別々の鍵を使用する場合の概念について，次の図に示します。

図3‒18　公開鍵認証の概念図（実行系ノードと待機系ノードで別々の鍵を使用する場合）

(1)　SSHサーバの公開鍵認証を有効にする

公開鍵認証を有効にするための設定手順を次に示します。

監視対象ホストにスーパーユーザーでログインする。

/etc/ssh/sshd_config※を開く。

PubkeyAuthenticationをyesに書き換える。

/etc/ssh/sshd_config※を保存して閉じる。

次のコマンドを実行し，sshdサービスを再起動する。

Linux 7，SUSE Linux 12の場合

[root@TargetHost.ssh]$ systemctl restart sshd.service

それ以外の場合

[root@TargetHost.ssh]$ /etc/rc.d/init.d/sshd restart

メモ

スーパーユーザーにログインして情報収集する場合は，/etc/ssh/sshd_config※を開きPermitRootLoginをyesに書き換えてください。また，書き換えたあとにsshdサービスを再起動してください。

注※

HP-UXの場合は，/opt/ssh/etc/sshd_configです。

(2)　鍵を作成する

鍵は自動で作成されます。手動で作成することもできますが，特別な事情がない場合は，自動で作成された鍵を使用することをお勧めします。

(a)　自動で鍵を作成する

PFM - RM for Platformをインストールするとき，自動的に「/opt/jp1pc/agt7/.ssh/」に秘密鍵と公開鍵が作成されます。

秘密鍵と公開鍵の格納先ディレクトリ，ファイル名および設定値について次の表に示します。

表3‒31　秘密鍵と公開鍵の格納先ディレクトリ，ファイル名および設定値

項番

格納先ディレクトリおよび

ファイル名

属性

所有者

説明

1

/opt/jp1pc/agt7/.ssh/

−

700

root:root

秘密鍵と公開鍵を格納する隠しディレクトリです。

2

agt7

600

秘密鍵のファイルです。

3

agt7.pub

644

公開鍵のファイルです。

（凡例）

−：該当しません

重要

自動で作成した鍵を使用する場合，作成した鍵ファイルを削除しないでください。削除すると，上書きインストールやバージョンアップインストールで鍵ファイルが自動で再作成されたときに，鍵情報が監視対象ホストと不一致になって，監視対象ホストに接続できなくなります。鍵ファイルを削除したために，上書きインストールやバージョンアップインストールのあとで，監視対象ホストに接続できなくなったときは，「(3)　公開鍵を監視対象ホストに配置する」の手順を実行して，すべての監視対象ホストに公開鍵を配置し直してください。

(b)　手動で鍵を作成する

手動で鍵を作成するための設定手順を次に示します。

PFM - RMホストにスーパーユーザーでログインし，ssh-keygenコマンドを実行して鍵を作成します。鍵の種類はRSA暗号とDSA暗号のどちらかを選択できます。RSA暗号とDSA暗号は暗号化アルゴリズムが異なるだけなので，操作方法は同様です。ここでは，RSA鍵を作成する場合について説明します。

PFM - RMホストにスーパーユーザーでログインする。

ssh-keygen -t rsaコマンドを実行する。

RSA鍵を作成する場合を示しています。

DSA鍵を作成する場合は「-t rsa」オプションの代わりに「-s dsa」オプションを指定してください。

秘密鍵の出力先と名前を決める。

デフォルトは「~/.ssh/id_rsa(RSA)」が設定されます。

リターンキーを2回押す。

秘密鍵のパスフレーズの入力を求められるため，何も入力しないでリターンキーを押します。再入力を求められるので，何も入力しないで再度Enterを押します。

ssh-keygen -t rsaコマンドの実行例を次に示します。

[root@RMHost]$ ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa): ＜Enter＞
Enter passphrase (empty for no passphrase): ＜Enter＞
Enter same passphrase again: ＜Enter＞
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
ax:xx:xx:xx:xx:bx:xx:xc:xx:xx:xx:xd:xd:xa:ed:xx root@RMHost

鍵の作成時の注意事項

秘密鍵の情報は厳重に管理してください。

鍵（公開鍵と秘密鍵のペア）の作成は環境やツールには依存しないため，どのような環境やツールでも問題ありません。ただし，鍵の作成後は，秘密鍵と公開鍵を適切に配置する必要があります。

(3)　公開鍵を監視対象ホストに配置する

作成した公開鍵を監視対象ホストに配置します。なお，監視対象ホストが複数ある場合は，すべての監視対象ホストに対してこの作業を実施してください。

配置する手順を次に示します。

監視対象ホストに，監視対象の設定時に「User」に指定した値でログインする。

共通アカウント情報を使用する場合は，共通アカウント情報（ssh）の「User」に設定した値を指定してください。

cdコマンドを実行して，ホームディレクトリの.sshディレクトリに移動する。

ホームディレクトリに.sshディレクトリがない場合は，作成してください。.sshディレクトリの属性については700または755を設定し，所有者およびグループについては監視対象ホストの設定時に指定したユーザーに合わせて設定してください。ホームディレクトリおよび.sshディレクトリの属性，所有者およびグループの設定が不正な場合，SSH接続に失敗することがあります。

scpコマンドを実行する。

すでに作成済みの公開鍵ファイルが受信されます。

catコマンドを実行する。

公開鍵ファイルの中身が認証鍵ファイルにリダイレクトされます。また，受信した公開鍵ファイルの内容が認証鍵ファイルに追加されます。

認証鍵ファイルの名前は「/etc/ssh/sshd_config」の「AuthorizedKeysFile」で設定されます。HP-UXの場合は，「/opt/ssh/etc/sshd_config」です。

デフォルトでは「~/.ssh/ authorized_keys」が設定されています。

rmコマンドを実行して，受信した公開鍵ファイルを削除する。

chmodコマンドを実行し，認証鍵ファイルの属性を600に変更する。

手順2.〜6.のコマンドの実行例を次に示します。

[ClientUser@TargetHost ]$ cd .ssh
[ClientUser@TargetHost .ssh]$ scp root@RMHost:/opt/jp1pc/agt7/.ssh/agt7.pub .
root@RMHost's password: パスワード
agt7.pub                                 100%  233     0.2KB/s   00:00
[ClientUser@TargetHost .ssh]$ cat agt7.pub >> authorized_keys
[ClientUser@TargetHost .ssh]$ rm agt7.pub
[ClientUser@TargetHost .ssh]$ chmod 600 authorized_keys

また，PFM - RMホストでssh-copy-idコマンドを実行して，公開鍵を監視対象ホストに配置することもできます。ssh-copy-idコマンドを使用する場合，公開鍵を配置する.sshディレクトリの指定，公開鍵の名前および属性の変更は必要ありません。ssh-copy-idコマンドを使用して公開鍵を配置する手順を次に示します。

PFM - RMホストにスーパーユーザーでログインする。

ssh-copy-idコマンドを実行する。

公開鍵がコピーされます。

ssh-copy-idコマンドの詳細については，OpenSSHのマニュアルを参照してください。

手順1.および手順2.のコマンドの実行例を次に示します。

[root@RMHost ]$ /usr/bin/ssh-copy-id -i /opt/jp1pc/agt7/.ssh/agt7.pub ClientUser@TargetHost
29
The authenticity of host 'TargetHost (xxx.xxx.xxx.xxx)' can't be established.
RSA key fingerprint is xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'TargetHost,xxx.xxx.xxx.xxx' (RSA) to the list of known hosts.
ClientUser@TargetHost's password: パスワード
Now try logging into the machine, with "ssh 'ClientUser@TargetHost'", and check in:

  .ssh/authorized_keys

to make sure we haven't added extra keys that you weren't expecting.

(4)　接続を確認して指紋を登録する

PFM - RMホストと監視対象ホストが接続できるかどうかを確認する手順について説明します。

PFM - RMホストにスーパーユーザーでログインする。

作成した秘密鍵を利用し，監視対象ホストに対してsshクライアントコマンドを実行する。

接続が開始されます。

初回接続時は，指紋を登録する。

監視対象ホストの公開鍵の指紋を登録します。ここでは，「yes」を入力してください。「yes」を入力すると，監視対象ホストのプロンプトが表示されます。

監視対象ホストのプロンプトで，exitコマンドを実行して，一度，監視対象ホストからログアウトする。

PFM - RMホストで，監視対象ホストに対してsshクライアントコマンドを実行して，再度接続する。

2回目以降の接続時に，何も入力しないで監視対象ホストのプロンプトが表示されれば，PFM - RMホストと監視対象ホストの接続設定は完了です。監視対象ホストのプロンプトでexitコマンドを実行して，監視対象ホストからログアウトしてください。

エラーが発生した場合や，何か入力を要求された場合は，手順が正しく実施できているかどうか見直してください。

接続を確認するときの設定例を次に示します。

[root@RMHost]$ /usr/bin/ssh -i /opt/jp1pc/agt7/.ssh/agt7 -p 22 ClientUser@TargetHost
The authenticity of host 'TargetHost (xxx.xxx.xxx.xxx)' can't be established.
RSA key fingerprint is xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'TargetHost,xxx.xxx.xxx.xxx' (RSA) to the list of known hosts.
Last login: Mon Mar 23 17:17:52 2009 from xxx.xxx.xxx.xxx
[ClientUser@TargetHost ~]$ exit
logout

Connection to TargetHost closed.
[root@RMHost]$ /usr/bin/ssh -i /opt/jp1pc/agt7/.ssh/agt7 -p 22 ClientUser@TargetHost
Last login: Mon Mar 23 17:18:00 2009 from xxx.xxx.xxx.xxx
[ClientUser@TargetHost ~]$ exit
logout

Connection to TargetHost closed.
[root@RMHost]$

注意

PFM - RM for Platformは前提条件として，事前に指紋認証が完了している必要があります。SSHクライアントの初回接続時に指紋を登録できるため，この手順で完了させておいてください。

PFM - RMホストから監視対象ホストへunameなどのコマンドを実行し，10秒未満で応答が返ってくることを確認してください。

PFM - Managerの起動については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

3.2.6　UNIX版のインストールとセットアップに関する注意事項

(1)　環境変数に関する注意事項

Performance ManagementではJPC_HOSTNAMEを環境変数として使用しているため，ユーザー独自にJPC_HOSTNAMEを環境変数として設定しないでください。設定した場合は，Performance Managementが正しく動作しません。

(2)　同ホストに複数のPerformance Managementプログラムをインストールするときの注意事項（UNIXの場合）

同ホストに複数のPerformance Managementプログラムをインストールする場合の注意事項については，Windows環境の場合と同様です。

「3.1.7(3)　同ホストに複数のPerformance Managementプログラムをインストールするときの注意事項（Windowsの場合）」を参照してください。

(3)　バージョンアップ時の注意事項（UNIXの場合）

Performance Managementプログラムをバージョンアップする場合の注意事項については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップの章にある，バージョンアップの注意事項について説明している個所を参照してください。

PFM - RM for Platformをバージョンアップする場合の注意事項については，「付録G バージョンアップ手順とバージョンアップ時の注意事項」を参照してください。

なお，バージョンアップについての詳細は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録を参照してください。

(4)　UNIX環境にPFM - RM for Platformをインストールするときの注意事項

PFM - RM for PlatformをUNIX環境にインストールする場合の注意事項について説明します。

Performance Managementのプログラムが1つもインストールされていない環境に新規インストールする場合は，インストール先ディレクトリにファイルやフォルダが存在しないことを確認してください。

インストール時のステータスバーに「Install failed」と表示され，インストールに失敗した場合，ログファイル「/etc/.hitachi/.hitachi.log」を採取してください。このログファイルは，次にインストールすると上書きされます。必要に応じてバックアップを採取してください。

インストール先ディレクトリにリンクを付与してPerformance Managementのプログラムをインストールした場合，すべてのPerformance Managementのプログラムをアンインストールしても，リンク先のディレクトリに一部のファイルやディレクトリが残る場合があります。これらのファイルやディレクトリは手動で削除してください。また，リンク先にインストールする場合で，リンク先に同名のファイルやディレクトリがあるときは，Performance Managementのプログラムのインストール時に上書きされます。注意してください。

ディレクトリ「/opt/jp1pc/setup」にPFM - RM for Platformのセットアップファイルが存在する場合，新規でPFM - RM for Platformの追加セットアップが実行されます。

PFM - RM for Platformをサービス運用する場合は，スーパーユーザー権限を持つアカウントで実行してください。

Performance Managementのプログラムをインストールする場合，次に示すセキュリティ関連プログラムがインストールされているかどうか確認してください。インストールされている場合，次の説明に従って対処してください。

セキュリティ監視プログラム

セキュリティ監視プログラムを停止するかまたは設定を変更して，Performance Managementのプログラムのインストールを妨げないようにしてください。

ウィルス検出プログラム

ウィルス検出プログラムを停止してからPerformance Managementのプログラムをインストールしてください。

Performance Managementのプログラムのインストール中にウィルス検出プログラムが稼働している場合，インストールの速度が低下したり，インストールが実行できなかったり，または正しくインストールできなかったりすることがあります。

プロセス監視プログラム

プロセス監視プログラムを停止するかまたは設定を変更して，Performance Managementのサービスまたはプロセス，および共通コンポーネントのサービスまたはプロセスを監視しないようにしてください。

Performance Managementのプログラムのインストール中に，プロセス監視プログラムによって，これらのサービスまたはプロセスが起動されたり停止されたりすると，インストールに失敗することがあります。

3.3　Windows版のアンインストールとアンセットアップ

ここでは，PFM - RM for Platformをアンインストールおよびアンセットアップする手順を示します。

3.3.1　Windows版のアンインストールおよびアンセットアップする前の注意事項

ここでは，PFM - RM for Platformをアンインストールおよびアンセットアップするときの注意事項を次に示します。

(1)　アンインストールに必要なOSユーザー権限に関する注意事項

PFM - RM for Platformをアンインストールするときは，必ず，Administrators権限を持つアカウントで実行してください。

(2)　ネットワークに関する注意事項

Performance Managementプログラムをアンインストールしても，servicesファイルに定義されたポート番号は削除されません。

(3)　プログラムに関する注意事項

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままアンインストールした場合，ファイルやフォルダが残ることがあります。この場合は，手動でインストール先フォルダ以下をすべて削除してください。

次の状態でアンインストールした場合，ファイルまたはフォルダが残ることがあります。この場合は，「インストール先フォルダ¥agt7」以下のファイルおよびフォルダを，すべて手動で削除してください。論理ホスト環境で利用しているときは，共有ディスク上の「環境フォルダ¥jp1pc¥agt7」以下のファイルおよびフォルダも，同様に削除してください。

Performance Managementのプログラムまたはサービスが起動中の場合

Performance Managementのファイルを参照するようなほかのプログラム（Windowsのイベントビューアなど）が起動中の場合

「インストール先フォルダ¥agt7」以下のファイルまたはフォルダを参照中の場合

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままアンインストールした場合，システムの再起動を促すメッセージが出力されることがあります。この場合，システムを再起動して，アンインストールを完了させてください。

PFM - BaseとPFM - RM for Platformがインストールされているホストの場合，PFM - BaseのアンインストールはPFM - RM for Platformをアンインストールしないと実行できません。この場合，PFM - RM for Platform，PFM - Baseの順にアンインストールしてください。また，PFM - ManagerとPFM - RM for Platformがインストールされているホストの場合も同様に，PFM - ManagerのアンインストールはPFM - RM for Platformをアンインストールしないと実行できません。この場合，PFM - RM for Platform，PFM - Managerの順にアンインストールしてください。

(4)　サービスに関する注意事項

PFM - RM for Platformをアンインストールしただけでは，jpctool service listコマンドで表示できるサービスの情報は削除されません。この場合，PFM - Managerがインストールされているホストでjpctool service deleteコマンドを使用してサービスの情報を削除してください。PFM - Web Consoleホストにサービス情報の削除を反映するためには，jpctool service syncコマンドを実行して，PFM - Manager ホストとPFM - Web Consoleホストのエージェント情報を同期する必要があります。

(5)　その他の注意事項

PFM - Web Consoleがインストールされているホストから，Performance Managementプログラムをアンインストールする場合は，Webブラウザの画面をすべて閉じてからアンインストールを実施してください。

3.3.2　Windows版のアンセットアップ手順

ここでは，PFM - RM for Platformをアンセットアップする手順を説明します。

(1)　監視対象のアンセットアップ

監視対象をアンセットアップするには，まず，監視対象名を確認し，監視対象を削除します。監視対象の削除は，PFM - RMホストで実施します。

なお，監視対象名の確認にはjpcconf target listコマンドを，構築した監視対象の削除にはjpcconf target unsetupコマンドを使用します。

メモ

監視対象を削除するときに，PFM - RM for Platformのサービスを停止する必要はありません。

監視対象を削除する手順を次に示します。

監視対象名を確認する。

PFM - RM for Platformを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcconf target listコマンドを実行します。

jpcconf target list -key RMPlatform -inst inst1

監視対象名が表示されます。

Targets:
targethost1
targethost2
Groups:
All

監視対象を削除する。

PFM - RM for Platformを示すサービスキー，インスタンス名および監視対象名を指定して，jpcconf target unsetupコマンドを実行します。

jpcconf target unsetup -key RMPlatform -inst inst1 -target targethost1

jpcconf target unsetupコマンドが正常終了すると，targethost1が監視対象外になります。

重要

jpcconf target unsetupコマンドを実行して監視対象を削除した場合は，PFM - Managerから自動的にサービス情報が削除されるため，jpctool service deleteコマンドを実行する必要はありません。サービス情報は，次のタイミングでPFM - Managerから削除されます。

PFM - Managerおよび削除対象のPFM - RMのサービスが起動しているとき，jpcconf target unsetupコマンドを実行すると，PFM - RMからPFM - Managerに対してサービス情報の削除が要求されて，PFM - Managerでサービス情報が削除されます。

PFM - Managerまたは削除対象のPFM - RMのサービスが停止しているとき，jpcconf target unsetupコマンドを実行すると，PFM - RMのサービスが起動してPFM - Managerに接続されたタイミングで，PFM - Managerでサービス情報が削除されます。

PFM - Web Consoleホストに監視対象の削除を反映するためには，jpctool service syncコマンドを実行して，PFM - Manager ホストとPFM - Web Consoleホストのエージェント情報を同期する必要があります。

また，監視対象をアンセットアップしても，次に示すフォルダおよびファイルは削除されません。手動で削除してください。

インストール先フォルダ※¥agt7¥agent¥インスタンス名¥targets¥監視対象名

インストール先フォルダ※¥agt7¥agent¥インスタンス名¥log¥target_監視対象名_nn

注※

論理ホストで運用する場合は「インストール先フォルダ」を「環境フォルダ¥jp1pc」に読み替えてください。

(2)　インスタンス環境のアンセットアップ

インスタンス環境をアンセットアップするには，まず,インスタンス名を確認し，インスタンス環境を削除します。インスタンス環境の削除は，PFM - RMホストで実施します。インスタンス名を確認するには，jpcconf inst listコマンドを使用します。また，構築したインスタンス環境を削除するには，jpcconf inst unsetupコマンドを使用します。

インスタンス環境を削除する手順を次に示します。

インスタンス名を確認する。

PFM - RM for Platformを示すサービスキーを指定して，jpcconf inst listコマンドを実行します。

jpcconf inst list -key RMPlatform

設定されているインスタンス名がinst1の場合，inst1と表示されます。

インスタンス環境のPFM - RM for Platformのサービスが起動されている場合は停止する。

サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

インスタンス環境を削除する。

PFM - RM for Platformを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcconf inst unsetupコマンドを実行します。

設定されているインスタンス名がinst1の場合，次のように指定します。

jpcconf inst unsetup -key RMPlatform -inst inst1

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf inst unsetupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf inst unsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

jpcconf inst unsetupコマンドが正常終了すると，インスタンス環境として構築されたフォルダ，サービスIDおよびWindowsのサービスが削除されます。

重要

インスタンス環境をアンセットアップしても，jpctool service listコマンドで表示できるサービスの情報は削除されません。この場合，PFM - Managerがインストールされているホストでjpctool service deleteコマンドを使用してサービスの情報を削除してください。

PFM - Web Consoleホストにインスタンス環境の削除を反映するためには，jpctool service syncコマンドを実行して，PFM - Manager ホストとPFM - Web Consoleホストのエージェント情報を同期する必要があります。

次に指定例を示します。

インスタンス名：inst1

ホスト名：lhost1

Remote Monitor CollectorサービスのサービスID：7A1inst1[lhost1]

Remote Monitor StoreサービスのサービスID：7S1inst1[lhost1]

Group AgentサービスのサービスID：7S1inst1[All@lhost1]

jpctool service delete -id 7?1inst1[lhost1] -host lhost1

jpctool service delete -id 7?1inst1[*@lhost1] -host lhost1

コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

3.3.3　Windows版のアンインストール手順

PFM - RM for Platformをアンインストールする手順を説明します。

PFM - RM for Platformをアンインストールするホストに，Administrators権限でログオンする。

ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止する。

サービス情報を表示して，サービスが起動されていないか確認してください。ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。なお，停止するサービスは物理ホスト上および論理ホスト上のすべてのサービスです。

サービス情報の表示方法およびサービスの停止については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

アンインストールするPerformance Managementプログラムを選択する。

Windowsの［コントロールパネル］で［プログラムと機能］を選択して，アンインストールするPerformance Managementプログラムを選択します。

［削除］を選択し，［OK］ボタンをクリックする。

選択したプログラムがアンインストールされます。

重要

OSのユーザーアカウント制御機能（UAC）を有効にしている場合は，アンインストール中にユーザーアカウント制御のダイアログが表示されることがあります。ダイアログが表示された場合は，［続行］ボタンをクリックしてアンインストールを続行してください。なお，［キャンセル］ボタンをクリックすると，アンインストールが中止されます。

「3.1.5　WMIの接続設定方法（PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがWindowsの場合）」でWMIの接続設定を変更している場合，不要なときは設定を元に戻してください。「3.1.6　Windows版のSSHの接続設定方法（PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがUNIXの場合）」でSSHの公開鍵認証設定で使用する秘密鍵および公開鍵を設定した場合，必要に応じて鍵を削除してください。また，PuTTYおよびActivePerlが不要なときは，アンインストールしてください。

3.4　UNIX版のアンインストールとアンセットアップ

ここでは，PFM - RM for Platformをアンインストールおよびアンセットアップする手順を示します。

3.4.1　UNIX版のアンインストールおよびアンセットアップする前の注意事項

ここでは，PFM - RM for Platformをアンインストールおよびアンセットアップするときの注意事項を次に示します。

(1)　アンインストールに必要なOSユーザー権限に関する注意事項

PFM - RM for Platformをアンインストールするときは，必ず，スーパーユーザー権限を持つアカウントで実行してください。

(2)　ネットワークに関する注意事項

Performance Managementプログラムをアンインストールしても，servicesファイルに定義されたポート番号は削除されません。

(3)　プログラムに関する注意事項

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラムを起動したままアンインストールした場合，ファイルやディレクトリが残ることがあります。この場合は，手動でインストール先ディレクトリ以下をすべて削除してください。

PFM - BaseとPFM - RM for Platformがインストールされているホストの場合，PFM - BaseのアンインストールはPFM - RM for Platformをアンインストールしないと実行できません。この場合，PFM - RM for Platform，PFM - Baseの順にアンインストールしてください。また，PFM - ManagerとPFM - RM for Platformがインストールされているホストの場合も同様に，PFM - ManagerのアンインストールはPFM - RM for Platformをアンインストールしないと実行できません。この場合，PFM - RM for Platform，PFM - Managerの順にアンインストールしてください。

(4)　サービスに関する注意事項

PFM - Manager をアンインストールするときは，Performance Managementシステム全体で，Performance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止しておいてください。

PFM - RM for Platformをアンインストールしただけでは，jpctool service listコマンドで表示できるサービスの情報は削除されません。この場合，PFM - Managerがインストールされているホストでjpctool service deleteコマンドを使用してサービスの情報を削除してください。PFM - Web Consoleホストにサービス情報の削除を反映するためには，jpctool service syncコマンドを実行して，PFM - Manager ホストとPFM - Web Consoleホストのエージェント情報を同期する必要があります。

3.4.2　UNIX版のアンセットアップ手順

ここでは，PFM - RM for Platformをアンセットアップする手順を説明します。

(1)　監視対象のアンセットアップ

監視対象をアンセットアップするには，まず，監視対象名を確認し，監視対象を削除します。監視対象の削除は，PFM - RMホストで実施します。

なお，監視対象名の確認にはjpcconf target listコマンドを，構築した監視対象の削除にはjpcconf target unsetupコマンドを使用します。

メモ

監視対象を削除するときに，PFM - RM for Platformのサービスを停止する必要はありません。

監視対象を削除する手順を次に示します。

監視対象名を確認する。

PFM - RM for Platformを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcconf target listコマンドを実行します。

jpcconf target list -key RMPlatform -inst inst1

監視対象名が表示されます。

Targets:
targethost1
targethost2
Groups:
All

監視対象を削除する。

PFM - RM for Platformを示すサービスキー，インスタンス名および監視対象名を指定して，jpcconf target unsetupコマンドを実行します。

jpcconf target unsetup -key RMPlatform -inst inst1 -target targethost1

jpcconf target unsetupコマンドが正常終了すると，targethost1が監視対象外になります。

重要

jpcconf target unsetupコマンドを実行して監視対象を削除した場合は，PFM - Managerから自動的にサービス情報が削除されるため，jpctool service deleteコマンドを実行する必要はありません。サービス情報は，次のタイミングでPFM - Managerから削除されます。

PFM - Managerおよび削除対象のPFM - RMのサービスが起動しているとき，jpcconf target unsetupコマンドを実行すると，PFM - RMからPFM - Managerに対してサービス情報の削除が要求されて，PFM - Managerでサービス情報が削除されます。

PFM - Managerまたは削除対象のPFM - RMのサービスが停止しているとき，jpcconf target unsetupコマンドを実行すると，PFM - RMのサービスが起動してPFM - Managerに接続されたタイミングで，PFM - Managerでサービス情報が削除されます。

PFM - Web Consoleホストに監視対象の削除を反映するためには，jpctool service syncコマンドを実行して，PFM - Manager ホストとPFM - Web Consoleホストのエージェント情報を同期する必要があります。

また，監視対象をアンセットアップしても，次に示すディレクトリおよびファイルは削除されません。手動で削除してください。

/opt※/jp1pc/agt7/agent/インスタンス名/targets/監視対象名

/opt※/jp1pc/agt7/agent/インスタンス名/log/target_監視対象名_nn

注※

論理ホストで運用する場合は「opt」を「環境ディレクトリ」に読み替えてください。

(2)　インスタンス環境のアンセットアップ

インスタンス環境をアンセットアップするには，まず,インスタンス名を確認し，インスタンス環境を削除します。インスタンス環境の削除は，PFM - RMホストで実施します。インスタンス名を確認するには，jpcconf inst listコマンドを使用します。また，構築したインスタンス環境を削除するには，jpcconf inst unsetupコマンドを使用します。

インスタンス環境を削除する手順を次に示します。

インスタンス名を確認する。

PFM - RM for Platformを示すサービスキーを指定して，jpcconf inst listコマンドを実行します。

jpcconf inst list -key RMPlatform

設定されているインスタンス名がinst1の場合，inst1と表示されます。

インスタンス環境のPFM - RM for Platformのサービスが起動されている場合は停止する。

サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

インスタンス環境を削除する。

PFM - RM for Platformを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcconf inst unsetupコマンドを実行します。

設定されているインスタンス名がinst1の場合，次のように指定します。

jpcconf inst unsetup -key RMPlatform -inst inst1

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf inst unsetupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf inst unsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

jpcconf inst unsetupコマンドが正常終了すると，インスタンス環境として構築されたディレクトリ，サービスIDが削除されます。

重要

インスタンス環境をアンセットアップしても，jpctool service listコマンドで表示できるサービスの情報は削除されません。この場合，PFM - Managerがインストールされているホストでjpctool service deleteコマンドを使用してサービスの情報を削除してください。

PFM - Web Consoleホストにインスタンス環境の削除を反映するためには，jpctool service syncコマンドを実行して，PFM - Manager ホストとPFM - Web Consoleホストのエージェント情報を同期する必要があります。

また，コマンド実行後にPFM - Managerサービスを再起動してください。次に指定例を示します。

インスタンス名：inst1

ホスト名：lhost1

Remote Monitor CollectorサービスのサービスID：7A1inst1[lhost1]

Remote Monitor StoreサービスのサービスID：7S1inst1[lhost1]

Group AgentサービスのサービスID：7S1inst1[All@lhost1]

jpctool service delete -id 7?1inst1[lhost1] -host lhost1

jpctool service delete -id 7?1inst1[*@lhost1] -host lhost1

コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

3.4.3　UNIX版のアンインストール手順

PFM - RM for Platformをアンインストールする手順を説明します。

Performance Managementのプログラムをアンインストールするホストに，スーパーユーザーでログインするか，またはsuコマンドでユーザーをスーパーユーザーに変更する。

ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止する。

サービス情報を表示して，サービスが起動されていないか確認してください。ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。なお，停止するサービスは物理ホスト上および論理ホスト上のすべてのサービスです。

サービス情報の表示方法およびサービスの停止については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動する。

/etc/hitachi_x64setup

Hitachi PP Installerが起動され，初期画面が表示されます。

初期画面で「D」を入力する。

アンインストールできるプログラムの一覧が表示されます。

アンインストールしたいPerformance Management のプログラムを選択して，「D」を入力する。

選択したプログラムがアンインストールされます。なお，プログラムを選択するには，カーソルを移動させ，スペースキーで選択します。

アンインストールが正常終了したら，「Q」を入力する。

Hitachi PP Installerの初期画面に戻ります。

重要

「3.2.5　UNIX版のSSHの接続設定方法」でSSHの公開鍵認証設定で使用する秘密鍵および公開鍵を設定した場合，必要に応じて鍵を削除してください。

3.5　PFM - RM for Platformのシステム構成の変更

監視対象システムのネットワーク構成の変更やホスト名の変更などに応じて，PFM - RM for Platformのシステム構成を変更する場合があります。

PFM - RM for Platformのシステム構成を変更する場合，PFM - ManagerやPFM - Web Consoleの設定変更もあわせて実施する必要があります。Performance Managementのシステム構成を変更する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

3.6　PFM - RM for Platformの運用方式の変更

収集した稼働監視データの運用手順の変更などに応じて，PFM - RM for Platformの運用方式を変更する場合があります。ここでは，PFM - RM for Platformの運用方式を変更する手順について説明します。

Performance Management全体の運用方式を変更する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

3.6.1　パフォーマンスデータの格納先の変更

PFM - RM for Platformで収集したパフォーマンスデータは，PFM - RM for PlatformのRemote Monitor StoreサービスのStoreデータベースで管理しています。ここでは，パフォーマンスデータの格納先の変更方法について説明します。

Storeデータベースで管理されるパフォーマンスデータの次のデータ格納先ディレクトリを変更したい場合は，jpcconf db defineコマンドで設定します。jpcconf db defineコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

保存先ディレクトリ

バックアップ先ディレクトリ

エクスポート先ディレクトリ

部分バックアップ先ディレクトリ

インポート先ディレクトリ

(1)　Windowsの場合

jpcconf db defineコマンドで設定するオプション名，および設定できる値を次の表に示します。

表3‒32　jpcconf db defineコマンドの設定項目（Windowsの場合）

項番

オプション名

説明

設定値

（Storeバージョン2.0）

デフォルト

1

bd

パフォーマンスデータのバックアップ先フォルダ※1を設定します。

1〜211バイトのパス名

インストール先フォルダ※2¥agt7¥store¥インスタンス名¥backup

2

bs

パフォーマンスデータを退避する場合の最大世代番号を設定します。

1〜9

5

3

id

パフォーマンスデータのインポート先フォルダ※1を設定します。

1〜222バイトのパス名

インストール先フォルダ※2¥agt7¥store¥インスタンス名¥import

4

pbd

パフォーマンスデータの部分バックアップ先フォルダ※1を設定します。

1〜214バイトのパス名

インストール先フォルダ※2¥agt7¥store¥インスタンス名¥partial

5

dd

パフォーマンスデータのエクスポート先フォルダ※1を設定します。

1〜127バイトのパス名

インストール先フォルダ※2¥agt7¥store¥インスタンス名¥dump

6

sd

パフォーマンスデータの作成先フォルダ※1を設定します。

1〜214バイトのパス名

インストール先フォルダ※2¥agt7¥store¥インスタンス名

注※1

フォルダ名は，Storeデータベースのデフォルト格納先フォルダ（インストール先フォルダ¥agt7¥store¥インスタンス名）からの相対パス，または絶対パスで指定してください。

注※2

論理ホストで運用する場合のデフォルト値については，「インストール先フォルダ」を「環境フォルダ¥jp1pc」に読み替えてください。

(2)　UNIXの場合

jpcconf db defineコマンドで設定するオプション名，および設定できる値を次の表に示します。

表3‒33　jpcconf db defineコマンドの設定項目（UNIXの場合）

項番

オプション名

説明

設定値

（Storeバージョン2.0）

デフォルト

1

bd

パフォーマンスデータのバックアップ先ディレクトリ※1を設定します。

1〜211バイトのパス名

/opt※2/jp1pc/agt7/store/インスタンス名/backup

2

bs

パフォーマンスデータを退避する場合の最大世代番号を設定します。

1〜9

5

3

id

パフォーマンスデータのインポート先ディレクトリ※1を設定します。

1〜222バイトのパス名

/opt※2/jp1pc/agt7/store/インスタンス名/import

4

pbd

パフォーマンスデータの部分バックアップ先ディレクトリ※1を設定します。

1〜214バイトのパス名

/opt※2/jp1pc/agt7/store/インスタンス名/partial

5

dd

パフォーマンスデータのエクスポート先ディレクトリ※1を設定します。

1〜127バイトのパス名

/opt※2/jp1pc/agt7/store/インスタンス名/dump

6

sd

パフォーマンスデータの作成先ディレクトリ※1を設定します。

1〜214バイトのパス名

/opt※2/jp1pc/agt7/store/インスタンス名

注※1

ディレクトリ名は，Storeデータベースのデフォルト格納先ディレクトリ（/opt/jp1pc/agt7/store/インスタンス名）からの相対パス，または絶対パスで指定してください。

注※2

論理ホストで運用する場合のデフォルト値については，「opt」を「環境ディレクトリ」に読み替えてください。

3.6.2　インスタンス環境の更新

Performance Managementシステムの運用中にPFM - RM for Platformのインスタンス環境を更新する方法について説明します。

(1)　Windowsの場合

インスタンス環境を更新したい場合は，インスタンス名を確認し，インスタンス環境の各設定項目を更新します。インスタンス環境の各設定項目の設定は，PFM - RMホストで実施します。

あらかじめ更新する情報を次の表で確認してください。

表3‒34　PFM - RM for Platformのインスタンス環境の設定項目（Windowsの場合）

項番

項目名

説明

設定値

デフォルト

1

UseCommonAccount※

共通アカウント情報を使用するかを指定します。

次に示すどちらかを指定します。

Y：使用します

N：使用しません

前回の設定値

2

Interval

収集プロセスの収集間隔を指定します。

60〜3,600（単位：秒）を指定します。

3

Std_Category

収集プロセスで基本的な情報（PI，PI_CPUレコード）を収集するかどうかを指定します。

次に示すどちらかを指定します。

Y：収集します

N：収集しません

4

Disk_Category

収集プロセスでディスク情報（PI_PDSK，PI_LDSKレコード）を収集するかどうかを指定します。

次に示すどちらかを指定します。

Y：収集します

N：収集しません

5

Network_Category

収集プロセスでネットワーク情報（PI_NETレコード）を収集するかどうかを指定します。

次に示すどちらかを指定します。

Y：収集します

N：収集しません

6

Ps_Category

収集プロセスでプロセス情報（PD_APS，PD_ASVC，PD_APP2，PD_APPC，PD_APPDレコード）を収集するかどうかを指定します。

次に示すどちらかを指定します。

Y：収集します

N：収集しません

7

RMHost_User※

PFM - RMホスト上のアカウントのユーザーを指定します。

1〜256バイトの半角文字が使用できます。

ただし，タブは指定できません。

8

RMHost_Password※

PFM - RMホスト上のアカウントのパスワードを指定します。この項目で入力した文字は画面に表示されません。また，指定時は2度入力を要求されます。

1〜256バイトの半角文字が使用できます。

ただし，タブは指定できません。

9

RMHost_Domain※

PFM - RMホスト上のアカウントが属しているドメイン名を指定します。

ワークグループに所属している場合は，指定する必要はありません。

0〜256バイトの半角文字が使用できます。

ただし，タブは指定できません。

10

SSH_Client

SSHクライアント（PuTTY）の実行モジュール（plink.exe）を絶対パスで指定します。ファイルパスに空白が含まれる場合でも「"」で囲む必要はありません。

インスタンス内の監視対象のOSがWindowsだけの場合は，指定する必要はありません。

0〜256バイトの半角文字が使用できます。

ただし，タブは指定できません。

11

Perl_Module

Perl（ActivePerl）の実行モジュール（perl.exe）を絶対パスで指定します。ファイルパスに空白が含まれる場合でも「"」で囲む必要はありません。

インスタンス内の監視対象のOSがWindowsだけの場合は，指定する必要はありません。

0〜256バイトの半角文字が使用できます。

ただし，タブは指定できません。

12

Log_Size

エージェントログの1ファイルの最大サイズを指定します。

1〜32（単位：メガバイト）を指定します。

注※

環境や設定内容によっては表示されません。表示されない場合の条件や入力値については「表3-11」を参照してください。

インスタンス名を確認するには，jpcconf inst listコマンドを使用します。また，インスタンス環境を更新するには，jpcconf inst setupコマンドを使用します。

インスタンス環境を更新する手順を次に示します。複数のインスタンス環境を更新する場合は，この手順を繰り返し実施します。

インスタンス名を確認する。

PFM - RM for Platformを示すサービスキーを指定して，jpcconf inst listコマンドを実行します。

jpcconf inst list -key RMPlatform

設定されているインスタンス名がinst1の場合，inst1と表示されます。

更新したいインスタンス環境のPFM - RM for Platformのサービスが起動されている場合は停止する。

サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

jpcconf inst setupコマンド実行時に，更新したいインスタンス環境のサービスが起動されている場合は，確認メッセージが表示され，サービスを停止できます。サービスを停止した場合は，更新処理が続行されます。サービスを停止しなかった場合は，更新処理が中断されます。

PFM - RM for Platformを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcconf inst setupコマンドを実行する。

インスタンス名がinst1のインスタンス環境を更新する場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcconf inst setup -key RMPlatform -inst inst1

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf inst setupコマンドは非対話形式でも実行できます。

jpcconf inst setupコマンドを非対話形式で実行する手順については「3.1.4(2)　インスタンス環境の設定」を参照してください。

なお，jpcconf inst setupコマンドを非対話形式で実行する場合，手順4の作業は不要です。

PFM - RM for Platformのインスタンス環境を更新する。

「表3-34」に示した項目をコマンドの指示に従って入力します。現在設定されている値が表示されます。表示された値を変更しない場合は，リターンキーだけを押してください。すべての入力が終了すると，インスタンス環境が更新されます。

更新したインスタンス環境のサービスを再起動する。

サービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(2)　UNIXの場合

インスタンス環境を更新したい場合は，インスタンス名を確認し，インスタンス環境の各設定項目を更新します。インスタンス環境の各設定項目の設定は，PFM - RMホストで実施します。

あらかじめ更新する情報を次の表で確認してください。

表3‒35　PFM - RM for Platformのインスタンス環境の設定項目（UNIXの場合）

項番

項目名

説明

設定値

デフォルト

1

Interval

収集プロセスの収集間隔を指定します。

60〜3,600（単位：秒）を指定します。

前回の設定値

2

Std_Category

収集プロセスで基本的な情報（PI，PI_CPUレコード）を収集するかどうかを指定します。

次に示すどちらかを指定します。

Y：収集します

N：収集しません

3

Disk_Category

収集プロセスでディスク情報（PI_PDSK，PI_LDSKレコード）を収集するかどうかを指定します。

次に示すどちらかを指定します。

Y：収集します

N：収集しません

4

Network_Category

収集プロセスでネットワーク情報（PI_NETレコード）を収集するかどうかを指定します。

次に示すどちらかを指定します。

Y：収集します

N：収集しません

5

Ps_Category

収集プロセスでプロセス情報（PD_APS，PD_ASVC，PD_APP2，PD_APPC，PD_APPDレコード）を収集するかどうかを指定します。

次に示すどちらかを指定します。

Y：収集します

N：収集しません

6

Log_Size

エージェントログの1ファイルの最大サイズを指定します。

1〜32（単位：メガバイト）を指定します。

インスタンス名を確認するには，jpcconf inst listコマンドを使用します。また，インスタンス環境を更新するには，jpcconf inst setupコマンドを使用します。

インスタンス環境を更新する手順を次に示します。複数のインスタンス環境を更新する場合は，この手順を繰り返し実施します。

インスタンス名を確認する。

PFM - RM for Platformを示すサービスキーを指定して，jpcconf inst listコマンドを実行します。

jpcconf inst list -key RMPlatform

設定されているインスタンス名がinst1の場合，inst1と表示されます。

更新したいインスタンス環境のPFM - RM for Platformのサービスが起動されている場合は停止する。

サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

jpcconf inst setupコマンド実行時に，更新したいインスタンス環境のサービスが起動されている場合は，確認メッセージが表示され，サービスを停止できます。サービスを停止した場合は，更新処理が続行されます。サービスを停止しなかった場合は，更新処理が中断されます。

PFM - RM for Platformを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcconf inst setupコマンドを実行する。

インスタンス名がinst1のインスタンス環境を更新する場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcconf inst setup -key RMPlatform -inst inst1

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf inst setupコマンドは非対話形式でも実行できます。

jpcconf inst setupコマンドを非対話形式で実行する手順については「3.2.4(3)　インスタンス環境の設定」を参照してください。

なお，jpcconf inst setupコマンドを非対話形式で実行する場合，手順4の作業は不要です。

PFM - RM for Platformのインスタンス環境を更新する。

「表3-35」に示した項目をコマンドの指示に従って入力します。現在設定されている値が表示されます。表示された値を変更しない場合は，リターンキーだけを押してください。すべての入力が終了すると，インスタンス環境が更新されます。

更新したインスタンス環境のサービスを再起動する。

サービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

3.6.3　監視対象の更新

Performance Managementシステムの運用中にPFM - RM for Platformの監視対象を更新する方法について説明します。

(1)　Windowsの場合

設定済みの監視対象を更新したい場合は，監視対象名を確認し，監視対象を更新します。監視対象の設定は，PFM - RMホストで実施します。

あらかじめ更新する情報を確認してから作業を実施してください。更新できる情報を次の表に示します。

表3‒36　PFM - RM for Platformの監視対象の設定（Windowsの場合）

項番

項目

説明

設定値

デフォルト値

1

Target Host

監視対象の動作する名前解決可能なホスト名を指定します。

稼働性能情報の収集およびヘルスチェックに使用されます。また，JP1/IM連携時のイベントホスト名として使用されます。

1〜32バイトの半角英数字およびハイフン（-）だけ使用できます。ハイフン（-）から始まる名前は指定できません。インスタンス内がユニークである必要があります。

前回の設定値

2

UseCommonAccount※

共通アカウント情報を使用するかを指定します。

次に示すどちらかを指定します。

Y：使用します

N：使用しません

3

TargetType

監視対象ホストへの接続方法を指定します。

監視対象のOSがWindowsの場合とUNIXの場合で設定値が異なります。

ヘルスチェック監視の場合は，icmpを指定します。

次の値が設定されています。設定値は変更できません。

wmi：WMI（監視対象ホストがWindowsの場合）

ssh：SSH（監視対象ホストがUNIXの場合）

icmp：ヘルスチェック監視の場合

初回の設定値

4

User※

監視対象ホストに接続するためのユーザーを指定します。

1〜256バイトの半角文字列です。ただし，次の文字は指定できません。

タブ

前回の設定値

5

Password※

監視対象ホストに接続するためのパスワードを指定します。

パスワードは，画面に表示されません。また，パスワードを設定する場合，2度入力する必要があります。

監視対象のOSがUNIXの場合は，指定する必要はありません。

0〜256バイトの半角文字列です。ただし，次の文字は指定できません。

タブ

6

Domain※

監視対象ホストが所属するドメイン名を指定します。

ワークグループに所属している場合は，指定する必要はありません。

監視対象のOSがUNIXの場合は，指定する必要はありません。

0〜256バイトの半角文字列です。ただし，次の文字は指定できません。

タブ

7

Private_Key_File※

SSH公開鍵方式で使用する秘密鍵ファイルの名前を絶対パスで指定します。ファイルパスに空白が含まれる場合でも「"」で囲む必要はありません。

監視対象のOSがWindowsの場合は，指定する必要はありません。

0〜256バイトの半角文字列です。ただし，次の文字は指定できません。

タブ

8

Port※

監視対象ホスト上のSSHサーバのポート番号を指定します。

監視対象のOSがWindowsの場合は，使用しないため，デフォルト値のままにします。

1〜65,535

注※

環境や設定内容によっては表示されません。表示されない場合の条件や入力値については「表3-18」を参照してください。

監視対象名を確認するには，jpcconf target listコマンド，監視対象の設定内容を確認するにはjpcconf target displayコマンドを使用します。また，監視対象を更新するには，jpcconf target setupコマンドを使用します。

メモ

監視対象を更新するときに，PFM - RM for Platformのサービスを停止する必要はありません。

監視対象を更新する手順を次に示します。複数の監視対象を更新する場合は，この手順を繰り返し実施します。

監視対象名を確認するため，PFM - RM for Platformを示すサービスキー，およびインスタンス名を指定して，jpcconf target listコマンドを実行する。

jpcconf target list -key RMPlatform -inst inst1
Targets:
targethost1
targethost2
Groups:
All

監視対象の設定内容を確認するため，PFM - RM for Platformを示すサービスキー，インスタンス名，および監視対象名を指定して，jpcconf target displayコマンドを実行する。

監視対象名がtargethost1の監視対象の設定内容を確認する場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcconf target display -key RMPlatform -inst inst1 -target targethost1

PFM - RM for Platformを示すサービスキー，インスタンス名，および監視対象名を指定して，jpcconf target setupコマンドを実行する。

監視対象名がtargethost1の監視対象を更新する場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcconf target setup -key RMPlatform -inst inst1 -target targethost1

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf target setupコマンドは非対話形式でも実行できます。

jpcconf target setupコマンドを非対話形式で実行する手順については「3.1.4(3)　監視対象の設定」を参照してください。

なお，jpcconf target setupコマンドを非対話形式で実行する場合，手順4の作業は不要です。

PFM - RM for Platformの監視対象を更新するため，「表3-36」に示した項目をコマンドの指示に従って入力する。

現在設定されている値が表示されます。表示された値を変更しない場合は，リターンキーだけを押してください。すべての入力が終了すると，監視対象が更新されます。

コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(2)　UNIXの場合

設定済みの監視対象を更新したい場合は，監視対象名を確認し，監視対象を更新します。監視対象の設定は，PFM - RMホストで実施します。

あらかじめ更新する情報を確認してから作業を実施してください。更新できる情報を次の表に示します。

表3‒37　PFM - RM for Platformの監視対象の設定（UNIXの場合）

項番

項目

説明

設定値

デフォルト値

1

Target Host

監視対象の動作する名前解決可能なホスト名を指定します。

1〜32バイトの半角英数字およびハイフン（-）だけ使用できます。ハイフン（-）から始まる名前は指定できません。インスタンス内がユニークである必要があります。

前回の設定値

2

UseCommonAccount※

共通アカウント情報を使用するかを指定します。

次に示すどちらかを指定します。

Y：使用します

N：使用しません

3

TargetType

監視対象ホストへの接続方法を指定します。

監視対象のOSがUNIXの場合は，sshを指定します。

ヘルスチェック監視の場合は，icmpを指定します。

次の値が設定されています。設定値は変更できません。

ssh：SSH（監視対象ホストがUNIXの場合）

icmp：ヘルスチェック監視の場合

初回の設定値

4

User※

監視対象ホストにログインするユーザーを指定します。PFM - RM for Platformはこのユーザーで監視対象ホストにログインし，情報収集を実施します。

1〜256バイトの半角文字列です。ただし，次の文字は指定できません。

タブ

前回の設定値

5

Private_Key_File※

SSH公開鍵方式で使用する秘密鍵ファイルの名前です。

1〜256バイトの半角文字列です。ただし，次の文字は指定できません。

タブ

6

Port

監視対象ホスト上のSSHサーバのポート番号です。

1〜65,535

注※

環境や設定内容によっては表示されません。表示されない場合の条件や入力値については「表3-29」を参照してください。

監視対象名を確認するには，jpcconf target listコマンド，監視対象の設定内容を確認するにはjpcconf target displayコマンドを使用します。また，監視対象を更新するには，jpcconf target setupコマンドを使用します。

メモ

監視対象を更新するときに，PFM - RM for Platformのサービスを停止する必要はありません。

監視対象を更新する手順を次に示します。複数の監視対象を更新する場合は，この手順を繰り返し実施します。

監視対象名を確認するため，PFM - RM for Platformを示すサービスキー，およびインスタンス名を指定して，jpcconf target listコマンドを実行する。

jpcconf target list -key RMPlatform -inst inst1
Targets:
targethost1
targethost2
Groups:
All

監視対象の設定内容を確認するため，PFM - RM for Platformを示すサービスキー，インスタンス名，および監視対象名を指定して，jpcconf target displayコマンドを実行する。

監視対象名がtargethost1の監視対象の設定内容を確認する場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcconf target display -key RMPlatform -inst inst1 -target targethost1

PFM - RM for Platformを示すサービスキー，インスタンス名，および監視対象名を指定して，jpcconf target setupコマンドを実行する。

監視対象名がtargethost1の監視対象を更新する場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcconf target setup -key RMPlatform -inst inst1 -target targethost1

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf target setupコマンドは非対話形式でも実行できます。

jpcconf target setupコマンドを非対話形式で実行する手順については「3.2.4(4)　監視対象の設定」を参照してください。

なお，jpcconf target setupコマンドを非対話形式で実行する場合，手順4の作業は不要です。

PFM - RM for Platformの監視対象を更新するため，「表3-37」に示した項目をコマンドの指示に従って入力する。

現在設定されている値が表示されます。表示された値を変更しない場合は，リターンキーだけを押してください。すべての入力が終了すると，監視対象が更新されます。

コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

3.7　PFM - RM for Platformのバックアップとリストア

PFM - RM for Platformのバックアップおよびリストアについて説明します。

障害が発生してシステムが壊れた場合に備えて，PFM - RM for Platformの設定情報のバックアップを取得してください。また，PFM - RM for Platformをセットアップしたときなど，システムを変更した場合もバックアップを取得してください。

なお，Performance Managementシステム全体のバックアップおよびリストアについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のバックアップとリストアについて説明している章を参照してください。

3.7.1　バックアップ

バックアップはファイルをコピーするなど，任意の方法で取得してください。バックアップを取得する際は，PFM - RM for Platformのサービスを停止した状態で実施してください。

(1)　PFM - RM for Platformのバックアップ対象ファイル（Windowsの場合）

PFM - RM for Platformの設定情報のバックアップ対象ファイルを次の表に示します。

そのほかのファイルについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPFM - RMのバックアップ対象ファイル一覧（Windowsの場合）について説明している個所を参照してください。

表3‒38　PFM - RM for Platformのバックアップ対象ファイル（Windowsの場合）

項番

ファイル名

説明

1

インストール先フォルダ※1¥agt7¥agent¥*.iniファイル

Remote Monitor Collectorサービスの設定ファイルです。

2

インストール先フォルダ※1¥agt7¥agent¥インスタンス名※2¥*.iniファイル

3

インストール先フォルダ※1¥agt7¥agent¥インスタンス名※2¥groups¥*.iniファイル

4

インストール先フォルダ※1¥agt7¥agent¥インスタンス名※2¥targets¥*.iniファイル

5

インストール先フォルダ※1¥agt7¥agent¥インスタンス名※2¥targets¥*_jpcappファイル※3

アプリケーション定義ファイルです。

6

インストール先フォルダ※1¥agt7¥store¥*.iniファイル

Remote Monitor Storeサービスの設定ファイルです。

7

インストール先フォルダ※1¥agt7¥store¥インスタンス名※2¥*.iniファイル

注※1

論理ホストで運用する場合は「インストール先フォルダ」を「環境フォルダ¥jp1pc」に読み替えてください。環境フォルダとは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のフォルダを示します。

注※2

インスタンス環境で運用する場合のフォルダです。インスタンス構成の場合，これらのフォルダは，インスタンスの数と同じ数だけ作成されます。

注※3

アプリケーション監視を設定していない場合は存在しません。

重要

PFM - RM for Platformのバックアップを取得する際は，取得した環境の製品バージョン番号を管理するようにしてください。製品バージョン番号の詳細については，リリースノートを参照してください。

バックアップ時にはインスタンス，監視対象の構成（論理ホスト環境を含む）を記録しておく必要があります。

(2)　PFM - RM for Platformのバックアップ対象ファイル（UNIXの場合）

PFM - RM for Platformの設定情報のバックアップ対象ファイルを次の表に示します。

そのほかのファイルについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPFM - RMのバックアップ対象ファイル一覧（UNIXの場合）について説明している個所を参照してください。

表3‒39　PFM - RM for Platformのバックアップ対象ファイル（UNIXの場合）

項番

ファイル名

説明

1

/opt※1/jp1pc/agt7/agent/*.iniファイル

Remote Monitor Collectorサービスの設定ファイルです。

2

/opt※1/jp1pc/agt7/agent/インスタンス名※2/*.iniファイル

3

/opt※1/jp1pc/agt7/agent/インスタンス名※2/groups/*.iniファイル

4

/opt※1/jp1pc/agt7/agent/インスタンス名※2/targets/*.iniファイル

5

/opt※1/jp1pc/agt7/agent/インスタンス名※2/targets/*_jpcappファイル※3

アプリケーション定義ファイルです。

6

/opt※1/jp1pc/agt7/store/*.iniファイル※2

Remote Monitor Storeサービスの設定ファイルです。

7

/opt※1/jp1pc/agt7/store/インスタンス名※2/*.iniファイル

注※1

論理ホストで運用する場合は「opt」を「環境ディレクトリ」に読み替えてください。環境ディレクトリとは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリを示します。

注※2

インスタンス環境で運用する場合のディレクトリです。インスタンス構成の場合，これらのディレクトリは，インスタンスの数と同じ数だけ作成されます。

注※3

アプリケーション監視を設定していない場合は存在しません。

重要

PFM - RM for Platformのバックアップを取得する際は，取得した環境の製品バージョン番号を管理するようにしてください。製品バージョン番号の詳細については，リリースノートを参照してください。

3.7.2　リストア

PFM - RM for Platformの設定情報をリストアする場合は，次に示す前提条件を確認した上で，バックアップ対象ファイルを元の位置にコピーしてください。バックアップした設定情報ファイルで，ホスト上の設定情報ファイルを上書きします。

前提条件

PFM - RM for Platformがインストール済みである

PFM - RM for Platformのサービスが停止している

バックアップ時のインスタンス，監視対象（論理ホスト環境を含む）が設定済みである

重要

PFM - RM for Platformの設定情報をリストアする場合，バックアップを取得した環境とリストアする環境の製品バージョン番号が完全に一致している必要があります。製品バージョン番号の詳細については，リリースノートを参照してください。

3.8　Webブラウザでマニュアルを参照するための設定

Performance Managementでは，プログラムプロダクトに標準添付されているマニュアル提供媒体から，PFM - Web Consoleがインストールされているホストにマニュアルをコピーすると，Webブラウザでマニュアルを参照できるようになります。

PFM - Web Consoleをクラスタ運用している場合は，実行系および待機系それぞれの物理ホストでマニュアルをコピーしてください。

3.8.1　マニュアルを参照するための設定手順

PFM - Web Consoleのヘルプからマニュアルを参照する場合と，使用するマシンのハードディスクからマニュアルを参照する場合の設定手順について，それぞれ次に説明します。

(1)　PFM - Web Consoleのヘルプからマニュアルを参照する場合

PFM - Web Consoleのヘルプからマニュアルを参照する場合の設定手順について次に示します。

PFM - Web Consoleのセットアップ手順に従い，PFM - Web ConsoleにPFM - RMを登録する。

PFM - RMを追加セットアップしてください。

PFM - Web Consoleがインストールされているホストに，マニュアルのコピー先ディレクトリを作成する。

作成するディレクトリを次に示します。

Windowsの場合

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ¥doc¥言語コード¥PFM - RM for PlatformのヘルプID

UNIXの場合

/opt/jp1pcwebcon/doc/言語コード/PFM - RM for PlatformのヘルプID

PFM - RM for PlatformのヘルプIDについては，「付録B　識別子一覧」を参照してください。

マニュアル提供媒体から手順2で作成したディレクトリの直下に，ファイルとディレクトリをコピーする。

コピーするファイルとディレクトリを次に示します。

HTMLマニュアルの場合

Windowsの場合

該当するドライブ¥MAN¥3021¥資料番号フォルダ（03004A0Dなど）配下にあるすべてのHTMLファイル，CSSファイル，およびGRAPHICSフォルダ

UNIXの場合

/提供媒体のマウントポイント/MAN/3021/資料番号（03004A0Dなど）配下にあるすべてのHTMLファイル，CSSファイル，およびGRAPHICSディレクトリ

PDFマニュアルの場合

Windowsの場合

該当するドライブ¥MAN¥3021¥資料番号（03004A0Dなど）配下のPDFファイル

UNIXの場合

/提供媒体のマウントポイント/MAN/3021/資料番号フォルダ（03004A0Dなど）配下のPDFファイル

HTMLマニュアルの場合はINDEX.HTMを，PDFマニュアルの場合はPDFファイル自体を作成したディレクトリの直下に配置してください。

PFM - Web Consoleを再起動する。

(2)　使用するマシンのハードディスクからマニュアルを参照する場合

使用するマシンのハードディスクからマニュアルを参照する場合は，次のどちらかの方法で設定してください。

提供媒体のsetup.exeを使ってインストールする（Windowsの場合だけ）

HTMLファイル，CSSファイル，PDFファイル，およびGIFファイルを任意のディレクトリに直接コピーする

HTMLマニュアルを参照する場合は，次のディレクトリ構成になるようにしてください。

html（HTMLファイルおよびCSSファイルを格納）

└GRAPHICS（GIFファイルを格納）

3.8.2　マニュアルの参照手順

マニュアルの参照手順について次に示します。

PFM - Web Consoleの［メイン］画面のメニューバーフレームにある［ヘルプ］メニューをクリックする。

［ヘルプ選択］画面が表示されます。

マニュアル名またはマニュアル名の後ろの［PDF］をクリックする。

マニュアル名をクリックすると，HTMLマニュアルが表示されます。

［PDF］をクリックすると，PDF形式のマニュアルが表示されます。

Webブラウザでの表示に関する注意事項

Windowsの場合は［スタート］メニューからオンラインマニュアルを表示させると，すでに表示されているWebブラウザの画面上にHTMLマニュアルが表示されることがあります。

4　プロセスの稼働・非稼働情報の収集

この章では，PFM - RM for Platformでプロセスの稼働・非稼働情報を収集し，PFM - Web Consoleで監視するための設定方法について説明します。また，アラーム発生時の対応例についても説明します。

4.1　プロセスの稼働・非稼働情報収集の設定

ここでは，PFM - RM for Platformでプロセスの稼働・非稼働情報を収集するための設定について説明します。

プロセスの稼働・非稼働情報の収集は，PFM - Web Consoleの［エージェント階層］画面，またはコマンドで設定します。

なお，PFM - RM for Platformの09-10より前のバージョンと同様の手順でプロセスの稼働・非稼働情報の収集を設定したい場合は，PFM - Web Consoleの［サービス階層］画面で設定できます。

4.1.1　エージェント階層で設定する

プロセスの稼働・非稼働情報の収集は，PFM - Web Consoleの［エージェント階層］画面で設定できます。

また，設定の操作を簡略化するためのアプリケーション定義のテンプレートを利用できます。

エージェント階層での設定は，PFM - Web Console 09-10以降で実行できます。

4.1.2　エージェント階層で監視対象を設定する

エージェント階層で監視対象を設定する流れを次に示します。

アプリケーションを作成する

監視エージェントにアラームテーブルをバインドする

プロセス単位またはサービス単位で稼働・非稼働情報を収集する場合，アプリケーション作成時に，アプリケーションにプロセスまたはサービスを1つだけ設定します。アプリケーション単位で稼働・非稼働情報を収集する場合，アプリケーション作成時に，アプリケーションにプロセスまたはサービスを複数設定します。

監視対象の設定方法の詳細を次に示します。

(1)　アプリケーションを作成する

監視コンソールのWebブラウザからPFM - Web Consoleにログインする。

［メイン］画面が表示されます。

［メイン］画面のナビゲーションフレームで［エージェント階層］タブを選択する。

［エージェント階層］画面が表示されます。

ナビゲーションフレームのエージェント階層で，リモートエージェント（デバイスID<プロダクト名>）を選択する。

選択したリモートエージェントにチェックマークが表示されます。

メソッドフレームの［プロセス監視の設定］メソッドを選択する。

［プロセス監視の設定］画面が表示されます。

新規に設定する場合は，［作成］ボタンをクリックする。設定を変更する場合は，［アプリケーション定義］から変更したいアプリケーション定義を選択し，［編集］ボタンをクリックする。

アプリケーション定義は，複数選択できません。

［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の新規作成］画面または［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の編集］画面が表示されます。

新規作成の場合，［アプリケーション定義名］にアプリケーション定義名を指定する。

アプリケーション定義名，および指定する文字列については，次の規則に従ってください。

ユーザーが任意のアプリケーション定義名を指定できます。指定したアプリケーション定義名は，PD_APP2レコード，PD_APPCレコード，およびPD_APPDレコードの「Application Name」フィールドに格納され，アプリケーションを特定するための識別子として利用されます。そのため，アプリケーション定義名は，ユニークな名称を指定してください。

指定できる文字は，次の文字を除く半角英数字および半角記号です。1〜63バイトの範囲で指定できます。

タブ文字（¥t） ¥ : ; , * ? " ' <> |

設定できるアプリケーションの数は，64個までです。

仮想化システムで運用している場合，［仮想化環境の識別子］に仮想化環境の識別子を指定する。

仮想化システムで運用している場合，仮想化環境を特定するための識別子を入力します。指定した場合，監視対象を特定環境のプロセスだけに限定できます。

指定できる文字は，タブ文字（¥t）を除く半角英数字および半角記号です。1〜63バイトの範囲で指定できます。PD_APSレコードの「Virtual Env ID」フィールドの値で評価します。

注意

［仮想化環境の識別子］には，PD_APSレコードの「Virtual Env ID」フィールドを確認して，このフィールドと同じ文字列を入力する必要があります。

取得元の情報にASCIIコードの文字（0x20〜0x7E）以外が含まれる場合，PD_APSレコードの「Virtual Env ID」フィールドには，「#(0x23)」に変換された値が格納されます。1バイト単位で変換されるため，例えば，マルチバイト文字の「Ａ」（全角）は次のように変換されます。

取得元の情報

変換後の情報

文字コードの種類

バイナリ

バイナリ

文字列

Shift-JISコード

8260

2360

#`

EUCコード

A3C1

2323

##

UTF-8コード

EFBCA1

232323

###

アプリケーションの詳細情報を設定する。

［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の新規作成］画面または［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の編集］画面で設定できる詳細情報を次の表に示します。

表4‒1　設定できるアプリケーションの詳細情報

設定項目名

設定内容

対応するレコードのフィールド名

名称※1

監視対象を特定するための条件を入力します。

指定できる文字はタブ文字（¥t）を除く半角英数字および半角記号です。4,096バイト以内で指定できます。

PD_APPDレコードの「Monitoring Condition」フィールド

ラベル

監視条件を特定するためのラベルを指定します。

指定できる文字はタブ文字（¥t）を除く半角英数字および半角記号です。31バイト以内で指定できます。

デフォルトは「MonitoringXX※2」です。

何も入力しない場合は，デフォルトの「MonitoringXX※2」が設定されます。

監視ラベルは，ユニークな名称を指定してください。

PD_APPC，PD_APPDレコードの「Monitoring Label」フィールド

種別

「プログラム」，「コマンドライン」，「サービス」，「選択なし」のどれかを選択します。

プログラム

PD_APSレコードの「Program Name」フィールドの値を使用して評価します。

コマンドライン

PD_APSレコードの「Command Line」フィールドの値を使用して評価します。

サービス

PD_ASVCレコードの「Service Name」フィールドの値を使用して評価します。

選択なし

評価しません。

PD_APPDレコードの「Monitoring Field」フィールド

下限※3

監視数のしきい値の下限値を入力します。

設定できる値は0〜65535です。デフォルトは「0」です。

PD_APPDレコードの「Monitoring Min」フィールド

上限

監視数のしきい値の上限値を入力します。

設定できる値は0〜65535です。ただし，［下限］の指定値以上の値を指定する必要があります。デフォルトは「0」です。

PD_APPDレコードの「Monitoring Max」フィールド

注※1

ワイルドカード（「*」と「?」）を使用して指定できます。

「*」は0個以上の任意の文字，「?」は任意の1文字を意味します。

ただし，監視対象プロセスのコマンドライン自体に「*」，「?」などが含まれる場合は，完全一致による監視条件は指定できません。

例えば，次の3つのプロセスが存在する場合，監視条件に「/bin/sample "*"」と入力すると，監視条件の「*」がワイルドカードとして扱われるため，次のすべてが該当することになります。

・/bin/sample "*"

・/bin/sample "abc"

・/bin/sample "def"

プロセスの稼働・非稼働情報収集の設定で，監視条件として［名称］に128バイト以上の文字を設定した場合でも，PD_APPDレコードの「Monitoring Condition」フィールドには，設定された監視条件の先頭から127バイトまでしか表示されません。ただし，設定された監視条件で監視します。

監視対象ホストがWindowsの場合，［名称］で指定した監視条件から監視対象を特定するときに，デフォルトでは，大文字と小文字は区別されません。監視対象ホストがUNIXの場合，［名称］で指定した監視条件から監視対象を特定するときに，デフォルトでは，大文字と小文字は区別されます。監視条件から監視対象を特定するときに，大文字と小文字を区別するかどうかの設定を変更する方法については，「4.1.12　監視対象となるプロセス名またはサービス名の大文字と小文字の区別を設定する」を参照してください。

監視対象ホストが Windowsの場合，［種別］に「プログラム」を指定したときは，［名称］にWindowsのプログラムの拡張子（.exeなど）を指定してください。

［名称］には，PD_APSレコードの「Program Name」フィールド，PD_APSレコードの「Command Line」フィールド，およびPD_ASVCレコードの「Service Name」フィールドを確認して，これらのフィールドと同じ文字列を入力する必要があります。

取得元の情報にASCIIコードの文字（0x20〜0x7E）以外が含まれる場合，PD_APSレコードの「Program Name」フィールド，PD_APSレコードの「Command Line」フィールド，またはPD_ASVCレコードの「Service Name」フィールドには，「#(0x23)」に変換された値が格納されます。1バイト単位で変換されるため，例えば，マルチバイト文字の「Ａ」（全角）は次のように変換されます。

取得元の情報

変換後の情報

文字コードの種類

バイナリ

バイナリ

文字列

Shift-JISコード

8260

2360

#`

EUCコード

A3C1

2323

##

UTF-8コード

EFBCA1

232323

###

注※2

「XX」には01〜15までの数値が入ります。PD_APPCレコードおよびPD_APPDレコードの「Monitoring Number」フィールドに対応した数値が設定されます。

注※3

子プロセスを生成するプロセスを監視する場合は，「9.2.4　プロセス監視に関するアラームが意図したとおりに通知されない」を参照して，数値を指定してください。

メモ

［入力支援機能］の［エージェント］プルダウンメニューから監視対象ホストのリモートエージェントを選択し，［実行］ボタンをクリックすると，［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の新規作成 > 監視対象種別一覧から追加］画面※または［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の編集 > 監視対象種別一覧から追加］画面※が表示されて，プロセスを選択してプロパティを設定できます。

注※

監視対象種別には，［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の新規作成］画面または［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の編集］画面の［種別］の指定内容によって，「稼働中のプログラム」，「稼働中のコマンドライン」，または「サービス」が表示されます。

［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の新規作成］画面または［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の編集］画面の［種別］に「プログラム」を指定した場合は「稼働中のプログラム」，「コマンドライン」を指定した場合は「稼働中のコマンドライン」，「サービス」を指定した場合は「サービス」が表示されます。デフォルトでは「稼働中のプログラム」が表示されます。

［OK］ボタンをクリックする。

設定内容が有効になります。

なお，「(1) アプリケーションを作成する」の操作手順8以降で，［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の新規作成 > 監視対象種別一覧から追加］画面※または［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の編集 > 監視対象種別一覧から追加］画面※からプロパティを設定する場合の手順を次に示します。

注※

監視対象種別には，［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の新規作成］画面または［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の編集］画面の［種別］の指定内容によって，「稼働中のプログラム」，「稼働中のコマンドライン」，または「サービス」が表示されます。

［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の新規作成］画面または［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の編集］画面の［種別］に「プログラム」を指定した場合は「稼働中のプログラム」，「コマンドライン」を指定した場合は「稼働中のコマンドライン」，「サービス」を指定した場合は「サービス」が表示されます。デフォルトでは「稼働中のプログラム」が表示されます。

「(1) アプリケーションを作成する」の操作手順1〜7を実行する。

［入力支援機能］の［エージェント］プルダウンメニューから監視対象ホストのリモートエージェントを選択し，［実行］ボタンをクリックする。

［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の新規作成 > 監視対象種別一覧から追加］画面または［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の編集 > 監視対象種別一覧から追加］画面が表示されます。

［一覧］の左側のプルダウンメニューから監視対象の種別（「稼働中のプログラム」，「稼働中のコマンドライン」，「サービス」のどれか）を選択し，［選択］ボタンをクリックする。

［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の新規作成 > 監視対象種別一覧から追加］画面または［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の編集 > 監視対象種別一覧から追加］画面の下部にプロセスの一覧が表示されます。

プロセスの一覧で，［絞り込み］にキーワードを指定して［実行］ボタンをクリックすると，プロセス名にキーワードを含むプロセスだけを表示できます。［解除］ボタンをクリックすると，元のプロセスの一覧に戻ります。

プロセスの一覧から監視したいプロセスを選択し，［OK］ボタンをクリックする。

［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の新規作成 > 監視対象種別一覧から追加］画面または［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の編集 > 監視対象種別一覧から追加］画面が閉じて，［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の新規作成］画面または［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の編集］画面に戻ります。

［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の新規作成］画面または［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の編集］画面で，必要な設定項目を変更する。

設定項目については，「表4-1」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックする。

設定内容が有効になります。

(2)　監視エージェントにアラームテーブルをバインドする

監視エージェントに，稼働・非稼働情報を監視するためのアラームテーブルをバインドします。稼働・非稼働情報を監視するためのアラームは，Application Statusアラームです。必要に応じて編集してください。Application Statusアラームについては，「6.　監視テンプレート」の「Application Status」を参照してください。子プロセスを生成するプロセスを監視する場合は，「9.2.4　プロセス監視に関するアラームが意図したとおりに通知されない」を参照して，アラームの通知方法を設定してください。

アラームテーブルをバインドする場合，次の方法があります。

PFM RM Platform Template Alarms [APP] 09.10のアラームテーブルをバインドする

ユーザーが作成したアラームテーブルをバインドする

PFM RM Platform Template Alarms [APP] 09.10のアラームテーブルをバインドする方法

監視コンソールのWebブラウザからPFM - Web Consoleにログインする。

［メイン］画面が表示されます。

［メイン］画面のナビゲーションフレームで［エージェント階層］タブを選択する。

［エージェント階層］画面が表示されます。

ナビゲーションフレームのエージェント階層で，リモートエージェント（デバイスID<プロダクト名>）を選択する。

選択したリモートエージェントにチェックマークが表示されます。

メソッドフレームの［プロセス監視の設定］メソッドを選択する。

［プロセス監視の設定］画面が表示されます。

［プロセス監視用アラームでの監視の設定］の［開始］ボタンをクリックする。

監視エージェントに，アラームテーブルがバインドされます。

ユーザーが作成したアラームテーブルをバインドする方法

監視コンソールのWebブラウザからPFM - Web Consoleにログインする。

［メイン］画面が表示されます。

［メイン］画面のナビゲーションフレームで［エージェント階層］タブを選択する。

［エージェント階層］画面が表示されます。

ナビゲーションフレームのエージェント階層で，リモートエージェント（デバイスID<プロダクト名>）を選択する。

選択したリモートエージェントにチェックマークが表示されます。

メソッドフレームから［アラームテーブルのバインド］を選択する。

［アラームテーブルのバインド[アラームテーブル選択]］画面が表示されます。

［RM Platform］フォルダの下位に表示されるアラームテーブルを選択し，［OK］ボタンをクリックする。

監視エージェントに，アラームテーブルがバインドされます。

特定のプロセスの状態だけを監視する場合は，次の条件式のアラームを作成して，監視できます。

表4‒2　特定のプロセスの状態だけを監視する場合の条件式

設定項目

条件式

レコード

Application Process Count (PD_APPC)

フィールド

Application Name

Monitoring Label

Monitoring Status

異常条件および警告条件※1

Application Name = Name※2

AND Monitoring Label = Label※2

AND Monitoring Status = ABNORMAL

注※1

異常条件と警告条件には，同じ条件を指定します。

注※2

監視したいアプリケーション名と監視ラベルを指定します。

4.1.3　エージェント階層で監視対象の設定を削除する

エージェント階層で監視対象を削除する方法を次に示します。

監視コンソールのWebブラウザからPFM - Web Consoleにログインする。

［メイン］画面が表示されます。

［メイン］画面のナビゲーションフレームで［エージェント階層］タブを選択する。

［エージェント階層］画面が表示されます。

ナビゲーションフレームのエージェント階層で，リモートエージェント（デバイスID<プロダクト名>）を選択する。

選択したリモートエージェントにチェックマークが表示されます。

メソッドフレームの［プロセス監視の設定］メソッドを選択する。

［プロセス監視の設定］画面が表示されます。

［アプリケーション定義］から，削除したいアプリケーション定義を選択し，［削除］ボタンをクリックする。

［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の削除］画面が表示されます。

［OK］ボタンをクリックする。

設定内容が削除されます。

4.1.4　エージェント階層でアプリケーション定義のテンプレートを利用する

PFM - Web Consoleの［エージェント階層］画面で設定したプロセスの稼働・非稼働情報を収集するための設定（アプリケーション定義）を，テンプレートに保存して，複数のマシンで利用できます。

アプリケーション定義のテンプレートの作成方法，削除方法，および読み込み方法を次に示します。

(1)　アプリケーション定義のテンプレートを作成する

監視コンソールのWebブラウザからPFM - Web Consoleにログインする。

［メイン］画面が表示されます。

［メイン］画面のナビゲーションフレームで［エージェント階層］タブを選択する。

［エージェント階層］画面が表示されます。

ナビゲーションフレームのエージェント階層で，リモートエージェント（デバイスID<プロダクト名>）を選択する。

選択したリモートエージェントにチェックマークが表示されます。

メソッドフレームの［プロセス監視の設定］を選択する。

［プロセス監視の設定］画面が表示されます。

［アプリケーション定義のテンプレートを表示］メニューを選択する。

［テンプレートの編集］メニューが表示されます。

［テンプレートの編集］メニューを選択する。

［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義のテンプレート］画面が表示されます。

テンプレートを新規に作成する場合は，［作成］ボタンをクリックする。設定内容を変更する場合は，［アプリケーション定義のテンプレート］から変更したいテンプレートを選択し，［編集］ボタンをクリックする。

［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義のテンプレートの新規作成］画面または［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義のテンプレートの編集］画面が表示されます。

［テンプレート名］にテンプレートの名称を入力する。

［説明］にテンプレートの説明を入力する。

アプリケーションの詳細情報を設定する。

設定項目については，「4.1.2(1)　アプリケーションを作成する」の「表4-1」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックする。

アプリケーション定義のテンプレートが作成されます。

(2)　アプリケーション定義のテンプレートを削除する

監視コンソールのWebブラウザからPFM - Web Consoleにログインする。

［メイン］画面が表示されます。

［メイン］画面のナビゲーションフレームで［エージェント階層］タブを選択する。

［エージェント階層］画面が表示されます。

ナビゲーションフレームのエージェント階層で，リモートエージェント（デバイスID<プロダクト名>）を選択する。

選択したリモートエージェントにチェックマークが表示されます。

メソッドフレームの［プロセス監視の設定］を選択する。

［プロセス監視の設定］画面が表示されます。

［アプリケーション定義のテンプレートを表示］メニューを選択する。

［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義のテンプレート］画面が表示されます。

［テンプレートの編集］メニューを選択する。

［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義のテンプレート］画面が表示されます。

［アプリケーション定義のテンプレート］から削除したいテンプレートを選択し，［削除］ボタンをクリックする。

［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義のテンプレートの削除］画面が表示されます。

［OK］ボタンをクリックする。

アプリケーション定義のテンプレートが削除されます。

(3)　アプリケーション定義のテンプレートを読み込む

監視コンソールのWebブラウザからPFM - Web Consoleにログインする。

［メイン］画面が表示されます。

［メイン］画面のナビゲーションフレームで［エージェント階層］タブを選択する。

［エージェント階層］画面が表示されます。

ナビゲーションフレームのエージェント階層で，リモートエージェント（デバイスID<プロダクト名>）を選択する。

選択したリモートエージェントにチェックマークが表示されます。

メソッドフレームの［プロセス監視の設定］を選択する。

［プロセス監視の設定］画面が表示されます。

［作成］ボタンをクリックする。

［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の新規作成］画面が表示されます。

［テンプレート読み込み］ボタンをクリックする。

［プロセス監視の設定 > アプリケーション定義の新規作成 > アプリケーション定義のテンプレートから入力］画面が表示されます。

［アプリケーション定義のテンプレート］から読み込みたいテンプレートを選択し，［選択］ボタンをクリックする。

アプリケーション定義のテンプレートが読み込まれます。

4.1.5　サービス階層で設定する

PFM - RM for Platformの09-10より前のバージョンと同様の手順でプロセスの稼働・非稼働情報の収集を設定したい場合は，PFM - Web Consoleの［サービス階層］画面で設定できます。

4.1.6　サービス階層で監視対象を設定する

サービス階層で監視対象を設定する流れを次に示します。

アプリケーションを作成する

アプリケーションのプロパティ（監視するアプリケーション名やしきい値）を設定する

監視エージェントにアラームテーブルをバインドする※

注※

アラームテーブルのバインドは，PFM - Web Consoleの［エージェント階層］画面で実行します。

プロセス単位またはサービス単位で稼働・非稼働情報を収集する場合，アプリケーション作成時に，アプリケーションにプロセスまたはサービスを1つだけ設定します。アプリケーション単位で稼働・非稼働情報を収集する場合，アプリケーション作成時に，アプリケーションにプロセスまたはサービスを複数設定します。

監視対象の設定方法の詳細を次に示します。

(1)　アプリケーションを作成する

監視コンソールのWebブラウザからPFM - Web Consoleにログインする。

［メイン］画面が表示されます。

［メイン］画面のナビゲーションフレームで［サービス階層］タブを選択する。

［サービス階層］画面が表示されます。

ナビゲーションフレームから［Machines］フォルダの下位の階層を展開する。

Performance Managementのサービスがインストールされているホストの名前が付いたフォルダが表示されます。また，ホスト名が付いたフォルダを展開すると，そのホストにインストールされているサービスが表示されます。

各サービスの名前は，サービスIDで表示されます。サービスIDの詳細については「付録B　識別子一覧」，およびマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録の，サービスの命名規則について説明している個所を参照してください。

サービスIDの形式は，プロダクト名表示機能が有効か無効かによって異なります。プロダクト名表示機能の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のPerformance Managementの機能について説明している章を参照してください。

監視エージェントホストのフォルダの下位にある階層を展開し，リモートエージェント（デバイスID<プロダクト名>）を選択する。

選択したリモートエージェントにチェックマークが表示されます。

メソッドフレームの［プロパティ］メソッドを選択する。

［サービスのプロパティ］画面が表示されます。

［Remote Monitor Configuration］ツリー配下の［ADDITION OR DELETION A SETTING］ツリーを選択する。

インフォメーションフレームの下部の［ADD AN APPLICATION MONITORING SETTING］にアプリケーション名を指定する。

アプリケーション名，および指定する文字列については，次の規則に従ってください。

ユーザーが任意のアプリケーション名を指定できます。指定したアプリケーション名は，PD_APP2レコード，PD_APPCレコード，およびPD_APPDレコードの「Application Name」フィールドに格納され，アプリケーションを特定するための識別子として利用されます。そのため，アプリケーション名は，ユニークな名称を指定してください。

指定できる文字は，次の文字を除く半角英数字および半角記号です。1〜63バイトの範囲で指定できます。

タブ文字（¥t） ¥ : ; , * ? " ' <> |

設定できるアプリケーションの数は，64個までです。

［OK］ボタンをクリックする。

［サービスのプロパティ］画面の［Remote Monitor Configuration］−［Application monitoring setting］ツリーの下位に，アプリケーション名のツリーが生成されます。

(2)　アプリケーションのプロパティを設定する

「(1)　アプリケーションを作成する」の手順を実行したあと，再び［サービスのプロパティ］画面を表示し，［Remote Monitor Configuration］−［Application monitoring setting］ツリーの下位に生成されたアプリケーション名のツリーを選択する。

インフォメーションフレームの下部に，プロパティ情報の入力画面が表示されます。

プロパティを設定する。

仮想化環境の識別子，監視ラベル，監視フィールド，監視条件，および監視対象数のしきい値の下限値と上限値を設定します。複数のプロセス情報を設定できます。プロパティを次の表に示します。

表4‒3　アプリケーションのプロパティの設定項目

設定項目

プロパティ名

設定内容

対応するレコードのフィールド名

仮想化環境の識別子

Virtual Environment ID※1

仮想化システムで運用している場合，仮想化環境を特定するための識別子を入力します。指定した場合，特定環境のプロセスだけに限定できます。

指定できる文字は，タブ文字（¥t）を除く半角英数字および半角記号です。1〜63バイトの範囲で指定できます。PD_APSレコードの「Virtual Env ID」フィールドの値で評価します。

PD_APP2レコードの「Virtual Env ID」フィールド

監視ラベル

MonitoringXX Label

監視条件を特定するためのラベルを指定します。

指定できる文字はタブ文字（¥t）を除く半角英数字および半角記号です。31バイト以内で指定できます。

デフォルトは「MonitoringXX※2」です。

何も入力しない場合は，デフォルトの「MonitoringXX※2」が設定されます。

監視ラベルは，ユニークな名称を指定してください。

PD_APPC，PD_APPDレコードの「Monitoring Label」フィールド

監視フィールド

MonitoringXX Field

「Program Name」，「Command Line」，「Service Name」，「None」のどれかを選択します。

Program Name

PD_APSレコードの「Program Name」フィールドの値を使用して評価します。

Command Line

PD_APSレコードの「Command Line」フィールドの値を使用して評価します。

Service Name

PD_ASVCレコードの「Service Name」フィールドの値を使用して評価します。

None

評価しません。

デフォルトは「None」です。

PD_APPDレコードの「Monitoring Field」フィールド

監視条件※3

MonitoringXX Condition

監視対象を特定するための条件を入力します。

指定できる文字はタブ文字（¥t）を除く半角英数字および半角記号です。4,096バイト以内で指定できます。

デフォルトは空白です。

PD_APPDレコードの「Monitoring Condition」フィールド

監視対象数のしきい値の下限値と上限値※4

MonitoringXX Range

監視数のしきい値の下限値と上限値を，「1-2」のようにハイフン（-）でつないで入力します。

設定できる値は0〜65535です。

デフォルトは「0-0」です。

下限値

PD_APPDレコードの「Monitoring Min」フィールド

上限値

PD_APPDレコードの「Monitoring Max」フィールド

注※1

Virtual Environment IDプロパティには，PD_APSレコードの「Virtual Env ID」フィールドを確認して，このフィールドと同じ文字列を入力する必要があります。

注※2

「XX」には01〜15までの数値が入ります。PD_APPCレコードおよびPD_APPDレコードの「Monitoring Number」フィールドに対応した数値が設定されます。

注※3

ワイルドカード（「*」と「?」）を使用して指定できます。

「*」は0個以上の任意の文字，「?」は任意の1文字を意味します。

ただし，監視対象プロセスのコマンドライン自体に「*」，「?」などが含まれる場合は，完全一致による監視条件は指定できません。

例えば，次の3つのプロセスが存在する場合，監視条件に「/bin/sample "*"」と入力すると，監視条件の「*」がワイルドカードとして扱われるため，次のすべてが該当することになります。

・/bin/sample "*"

・/bin/sample "abc"

・/bin/sample "def"

プロセスの稼働・非稼働情報収集の設定で，監視条件（MonitoringXX Condition）に128バイト以上の文字を設定した場合でも，PD_APPDレコードの「Monitoring Condition」フィールドには，設定された監視条件の先頭から127バイトまでしか表示されません。ただし，設定された監視条件で監視します。

監視対象ホストがWindowsの場合，監視条件から監視対象を特定するときに，デフォルトでは，大文字と小文字は区別されません。監視対象ホストがUNIXの場合，監視条件から監視対象を特定するときに，デフォルトでは，大文字と小文字は区別されます。監視条件から監視対象を特定するときに，大文字と小文字を区別するかどうかの設定を変更する方法については，「4.1.12　監視対象となるプロセス名またはサービス名の大文字と小文字の区別を設定する」を参照してください。

監視対象ホストがWindowsの場合，［MonitoringXX Field］プロパティに「Program Name」を指定したときは，［MonitoringXX Condition］プロパティにWindowsのプログラムの拡張子（.exeなど）を指定してください。

MonitoringXX Conditionプロパティには，PD_APSレコードの「Program Name」フィールド，PD_APSレコードの「Command Line」フィールド，およびPD_ASVCレコードの「Service Name」フィールドを確認して，これらのフィールドと同じ文字列を入力する必要があります。

取得元の情報にASCIIコードの文字（0x20〜0x7E）以外が含まれる場合，PD_APSレコードの「Program Name」フィールド，PD_APSレコードの「Command Line」フィールド，PD_ASVCレコードの「Service Name」フィールド，およびPD_APSレコードの「Virtual Env ID」フィールドには，「#(0x23)」に変換された値が格納されます。1バイト単位で変換されるため，例えば，マルチバイト文字の「Ａ」（全角）は次のように変換されます。

取得元の情報

変換後の情報

文字コードの種類

バイナリ

バイナリ

文字列

Shift-JISコード

8260

2360

#`

EUCコード

A3C1

2323

##

UTF-8コード

EFBCA1

232323

###

注※4

子プロセスを生成するプロセスを監視する場合は，「9.2.4　プロセス監視に関するアラームが意図したとおりに通知されない」を参照して，上限値を指定してください。

［OK］ボタンをクリックする。

設定内容が有効になります。

(3)　監視エージェントにアラームテーブルをバインドする

監視エージェントに，稼働・非稼働情報を監視するためのアラームテーブルをバインドします。

稼働・非稼働情報を監視するためのアラームは，Application Statusアラームです。必要に応じて編集してください。

Application Statusアラームの詳細については，「6.　監視テンプレート」の「Application Status」を参照してください。

子プロセスを生成するプロセスを監視する場合は，「9.2.4　プロセス監視に関するアラームが意図したとおりに通知されない」を参照して，アラームの通知方法を設定してください。

アラームテーブルをバインドする方法を次に示します。

監視コンソールのWebブラウザからPFM - Web Consoleにログインする。

［メイン］画面が表示されます。

［メイン］画面のナビゲーションフレームで［エージェント階層］タブを選択する。

［エージェント階層］画面が表示されます。

ナビゲーションフレームのエージェント階層で，リモートエージェント（デバイスID<プロダクト名>）を選択する。

選択したリモートエージェントにチェックマークが表示されます。

メソッドフレームから［アラームテーブルのバインド］を選択する。

［アラームテーブルのバインド[アラームテーブル選択]］画面が表示されます。

［RM Platform］フォルダの下位に表示されるアラームテーブルを選択し，［OK］ボタンをクリックする

特定のプロセスの状態だけを監視する場合は，次の条件式のアラームを作成して，監視できます。

表4‒4　特定のプロセスの状態だけを監視する場合の条件式

設定項目

条件式

レコード

Application Process Count (PD_APPC)

フィールド

Application Name

Monitoring Label

Monitoring Status

異常条件および警告条件※1

Application Name = Name※2

AND Monitoring Label = Label※2

AND Monitoring Status = ABNORMAL

注※1

異常条件と警告条件には，同じ条件を指定します。

注※2

監視したいアプリケーション名と監視ラベルを指定します。

4.1.7　サービス階層で監視対象の設定内容を確認または変更する

サービス階層で監視対象の設定を確認または変更する方法を次に示します。

監視コンソールのWebブラウザからPFM - Web Consoleにログインする。

［メイン］画面が表示されます。

［メイン］画面のナビゲーションフレームで［サービス階層］タブを選択する。

［サービス階層］画面が表示されます。

ナビゲーションフレームから［Machines］フォルダの下位の階層を展開する。

Performance Managementのサービスがインストールされているホストの名前が付いたフォルダが表示されます。また，ホスト名が付いたフォルダを展開すると，そのホストにインストールされているサービスが表示されます。

各サービスの名前は，サービスIDで表示されます。サービスIDの詳細については「付録B　識別子一覧」，およびマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録の，サービスの命名規則について説明している個所を参照してください。

サービスIDの形式は，プロダクト名表示機能が有効か無効かによって異なります。プロダクト名表示機能の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のPerformance Managementの機能について説明している章を参照してください。

監視エージェントホストのフォルダの下位にある階層を展開し，リモートエージェント（デバイスID<プロダクト名>）を選択する。

選択したリモートエージェントにチェックマークが表示されます。

メソッドフレームの［プロパティ］メソッドを選択する。

［サービスのプロパティ］画面が表示されます。

［Remote Monitor Configuration］−［Application monitoring setting］ツリーを展開し，確認したいアプリケーション名のツリーを選択する。

設定内容を確認する。

設定内容を更新する場合は，「4.1.6(2)　アプリケーションのプロパティを設定する」の手順2に従って設定する。

［OK］ボタンをクリックする。

手順8で設定内容を更新した場合は，変更内容が有効になります。

4.1.8　サービス階層で監視対象の設定を削除する

サービス階層で監視対象の設定を削除する方法を次に示します。

監視コンソールのWebブラウザからPFM - Web Consoleにログインする。

［メイン］画面が表示されます。

［メイン］画面のナビゲーションフレームで［サービス階層］タブを選択する。

［サービス階層］画面が表示されます。

ナビゲーションフレームから［Machines］フォルダの下位の階層を展開する。

Performance Managementのサービスがインストールされているホストの名前が付いたフォルダが表示されます。また，ホスト名が付いたフォルダを展開すると，そのホストにインストールされているサービスが表示されます。

各サービスの名前は，サービスIDで表示されます。サービスIDの詳細については「付録B　識別子一覧」，およびマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録の，サービスの命名規則について説明している個所を参照してください。

サービスIDの形式は，プロダクト名表示機能が有効か無効かによって異なります。プロダクト名表示機能の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のPerformance Managementの機能について説明している章を参照してください。

監視エージェントホストのフォルダの下位にある階層を展開し，リモートエージェント（デバイスID<プロダクト名>）を選択する。

選択したリモートエージェントにチェックマークが表示されます。

メソッドフレームの［プロパティ］メソッドを選択する。

［サービスのプロパティ］画面が表示されます。

［Remote Monitor Configuration］ツリー配下の［ADDITION OR DELETION A SETTING］ツリーを選択する。

インフォメーションフレーム下部の［DELETE AN APPLICATION MONITORING SETTING］で削除したい監視対象のアプリケーション名を選択し，［OK］ボタンをクリックする。

設定内容が削除されます。

4.1.9　コマンドで設定する

コマンドを実行してプロセスの稼働・非稼働情報の収集を設定できます。

プロセスの稼働・非稼働情報の収集は，PFM - Web Consoleの［エージェント階層］画面で設定できますが，コマンドを使うと，バッチ処理によって，メンテナンス時の設定作業などを自動化できます。

4.1.10　コマンドで監視対象を設定する

コマンドで監視対象を設定する流れを次に示します。

アプリケーション定義ファイルを作成する

アプリケーションを作成する

監視エージェントにアラームテーブルをバインドする

プロセス単位またはサービス単位で稼働・非稼働情報を収集する場合，アプリケーション定義ファイル作成時に，アプリケーションにプロセスまたはサービスを1つだけ設定します。アプリケーション単位で稼働・非稼働情報を収集する場合，アプリケーション定義ファイル作成時に，アプリケーションにプロセスまたはサービスを複数設定します。

監視対象の設定方法の詳細を次に示します。

なお，jpcmkkeyコマンド，jpcprocdef createコマンド，jpcprocdef outputコマンド，およびjpctool alarm bindコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

サービスIDは，インスタンス名，監視対象名，PFM - RMホスト名などの条件によって異なります。例えば，インスタンス名が「inst1」，監視対象名が「targethost1」，PFM - RMホスト名が「lhost1」の場合，サービスIDは「7A1inst1[targethost1@lhost1]」となります。サービスIDの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録に記載されている命名規則を参照してください。

(1)　認証用キーファイルの作成

PFM - Web Consoleがインストールされているホストで，jpcmkkeyコマンドを実行して，認証用キーファイルを作成します。

すでに認証用キーファイルを作成している場合は，この手順は不要です。

コマンド実行時のログイン認証に使用するユーザー名を「ADMINISTRATOR」，パスワードを「xxxxx」として，認証用のキーファイルを作成する場合のコマンド実行例を次に示します。

jpcmkkey -user "ADMINISTRATOR" -password "xxxxx"

(2)　アプリケーション定義ファイルを作成する

プロセスの稼働・非稼働情報を収集するために必要な条件を，アプリケーション定義ファイル（XML形式）に記述します。アプリケーション定義ファイルは，アプリケーション作成時に，jpcprocdef createコマンドのパラメーターファイルとして使用します。

jpcprocdef createコマンドは，PFM - Web Consoleがインストールされているホストにログインして実行します。

新規に作成する場合は，次のサンプルファイルをひな形として使用できます。

PFM - Web ConsoleがWindowsの場合

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ¥sample¥processmonitoringcommand¥jpcprocdef-parameters-windows.xml

PFM - Web ConsoleがUNIXの場合

/opt/jp1pcwebcon/sample/processmonitoringcommand/jpcprocdef-parameters-unix.xml

すでにアプリケーション定義が存在し，その定義内容を編集して新しいアプリケーション定義を作成したいときは，jpcprocdef outputコマンドで出力してください。

jpcprocdef outputコマンドは，PFM - Web Consoleがインストールされているホストにログインして実行します。

jpcprocdef outputコマンドの指定例を次に示します。

PFM - Web ConsoleがWindowsで，「c:¥sample.xml」に出力する場合

jpcprocdef output -agent サービスID -name application1 -f c:¥sample.xml

PFM - Web ConsoleがUNIXで，「/tmp/sample.xml」に出力する場合

jpcprocdef output -agent サービスID -name application1 -f /tmp/sample.xml

(3)　アプリケーションを作成する

-fオプションにアプリケーション定義ファイルを指定してjpcprocdef createコマンドを実行し，アプリケーションを作成します。

jpcprocdef createコマンドは，PFM - Web Consoleがインストールされているホストにログインして実行します。jpcprocdef createコマンドでは，1つのエージェントに対してアプリケーションを作成できます。複数のエージェントに対してアプリケーションを作成する場合は，バッチ処理によって，コマンドを繰り返し実行してください。jpcprocdef createコマンドの指定例を次に示します。

PFM - Web ConsoleがWindowsで，アプリケーション定義の設定情報ファイルが「c:¥sample.xml」の場合

jpcprocdef create -agent サービスID -f c:¥sample.xml

PFM - Web ConsoleがUNIXで，アプリケーション定義の設定情報ファイルが「/tmp/sample.xml」の場合

jpcprocdef create -agent サービスID -f /tmp/sample.xml

(4)　監視エージェントにアラームテーブルをバインドする

jpctool alarm bindコマンドを実行して，監視エージェントに，稼働・非稼働情報を監視するためのアラームテーブルをバインドします。

jpctool alarm bindコマンドは，PFM - Managerがインストールされているホストにログインして実行します。

稼働・非稼働情報を監視するためのアラームは，Application Statusアラームです。必要に応じて編集してください。Application Statusアラームについては，「6.　監視テンプレート」の「Application Status」を参照してください。

すでに，アラームテーブルをバインドしている場合は，監視対象を設定するたびにバインドする必要はありません。

アラームテーブルをバインドする場合，次の方法があります。

PFM RM Platform Template Alarms [APP] 09.10のアラームテーブルをバインドする

ユーザーが作成したアラームテーブルをバインドする

PFM RM Platform Template Alarms [APP] 09.10のアラームテーブルをバインドする場合のjpctool alarm bindコマンドの指定例を次に示します。

jpctool alarm bind -key RMPlatform -table "PFM RM Platform Template Alarms [APP] 09.10" -id サービスID -add

ユーザーが作成したアラームテーブルをバインドする場合のjpctool alarm bindコマンドの指定例を次に示します。

jpctool alarm bind -key RMPlatform -table ユーザー作成アラームテーブル名※ -id サービスID -add

注※

ユーザー作成アラームテーブル名には，ユーザーが任意に作成したアラームテーブルの名称を指定できます。

特定のプロセスの状態だけを監視する場合は，次の条件式のアラームを作成して，監視できます。特定のプロセスの状態だけを監視する場合の条件式については，「4.1.2(2)　監視エージェントにアラームテーブルをバインドする」の「表4-2」を参照してください。

4.1.11　コマンドで監視対象の設定を削除する

コマンドで監視対象の設定を削除する流れを次に示します。

削除するアプリケーション定義の定義名を確認する

アラームテーブルをアンバインドする

アプリケーション定義を削除する

ここで使用する，jpcmkkeyコマンド，jpcprocdef listコマンド，jpctool alarm unbindコマンド，およびjpcprocdef deleteコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

サービスIDは，インスタンス名，監視対象名，PFM - RMホスト名などの条件によって異なります。例えば，インスタンス名が「inst1」，監視対象名が「targethost1」，PFM - RMホスト名が「lhost1」の場合，サービスIDは「7A1inst1[targethost1@lhost1]」となります。サービスIDの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録に記載されている命名規則を参照してください。

(1)　認証用キーファイルの作成

PFM - Web Consoleがインストールされているホストで，jpcmkkeyコマンドを実行して，認証用キーファイルを作成します。

すでに認証用キーファイルを作成している場合は，この手順は不要です。

コマンド実行時のログイン認証に使用するユーザー名を「ADMINISTRATOR」，パスワードを「xxxxx」として，認証用のキーファイルを作成する場合のコマンド実行例を次に示します。

jpcmkkey -user "ADMINISTRATOR" -password "xxxxx"

(2)　削除するアプリケーション定義の定義名を確認する

jpcprocdef listコマンドを実行して，監視エージェントで定義されているアプリケーション定義の一覧から，削除したいアプリケーション定義の定義名を確認できます。

jpcprocdef listコマンドは，PFM - Web Consoleがインストールされているホストにログインして実行します。jpcprocdef listコマンドの指定例を次に示します。

jpcprocdef list -agent サービスID

(3)　アラームテーブルをアンバインドする

jpctool alarm unbindコマンドを実行して，監視エージェントにバインドされているアラームテーブルをアンバインドして，監視を停止します。

jpctool alarm unbindコマンドは，PFM - Managerがインストールされているホストにログインして実行します。

すでに，アラームテーブルをアンバインドしている場合は，監視対象の設定を削除するたびにアンバインドする必要はありません。

PFM RM Platform Template Alarms [APP] 09.10のアラームテーブルをアンバインドする場合のjpctool alarm unbindコマンドの指定例を次に示します。

jpctool alarm unbind -key RMPlatform -table "PFM RM Platform Template Alarms [APP] 09.10" -id サービスID

(4)　アプリケーション定義を削除する

jpcprocdef deleteコマンドを実行して，アプリケーション定義を削除します。

jpcprocdef deleteコマンドは，PFM - Web Consoleがインストールされているホストにログインして実行します。

jpcprocdef deleteコマンドでは，1つのエージェントに対してアプリケーション定義を削除できます。複数のエージェントに対してアプリケーション定義を削除する場合は，バッチ処理によって，コマンドを繰り返し実行してください。

jpcprocdef deleteコマンドで，アプリケーション定義「application5」を削除する指定例を次に示します。

jpcprocdef delete -agent サービスID -name "application5"

4.1.12　監視対象となるプロセス名またはサービス名の大文字と小文字の区別を設定する

監視対象となるプロセス名またはサービス名について，大文字と小文字を区別するかどうかを設定できます。

監視対象ホストがWindowsの場合，デフォルトでは大文字と小文字が区別されません。監視対象ホストがUNIXの場合，デフォルトでは大文字と小文字が区別されます。

監視対象の大文字と小文字を区別するかどうかは，次の手順で変更します。

監視コンソールのWebブラウザからPFM - Web Consoleにログインする。

［メイン］画面が表示されます。

［メイン］画面のナビゲーションフレームで［サービス階層］タブを選択する。

［サービス階層］画面が表示されます。

サービス階層からリモートエージェント（デバイスID<プロダクト名>）を選択する。

選択したリモートエージェントにチェックマークが表示されます。

メソッドフレームの［プロパティ］メソッドを選択する。

［サービスのプロパティ］画面が表示されます。

［Remote Monitor Configuration］−［Application monitoring setting］ツリーを選択する。

インフォメーションフレームの下部に，プロパティ情報の入力画面が表示されます。

Case Sensitiveプロパティの値を変更する。

次のどちらかを選択します。

Yes：大文字と小文字を区別する

No：大文字と小文字を区別しない

［OK］ボタンをクリックする。

設定が反映されます。

Case Sensitiveプロパティの値による動作の違いについて，次の表に例を示します。

表4‒5　Case Sensitiveプロパティの値による動作の違い

稼働しているプロセス名

MonitoringXX Conditionプロパティの設定値

Case Sensitiveプロパティの設定値

プロセス数

ProcessA

PROCESSA

ProcessA

Yes

1

No

2

PROCESSA

Yes

1

No

2

processa

Yes

0

No

2

（凡例）

Yes：大文字と小文字を区別します。

No：大文字と小文字を区別しません。

ここでは，監視対象ホストで「ProcessA」，「PROCESSA」の2種類のプロセスが稼働している環境で，MonitoringXX ConditionプロパティおよびCase Sensitiveプロパティの設定値による，稼働していると判定されるプロセス数の違いを示しています。

注意

Case Sensitiveプロパティの設定は，すべてのアプリケーション定義に影響します。Case Sensitiveプロパティの設定を変更した場合，既存のアプリケーション定義を見直してください。

4.2　プロセスの稼働・非稼働情報収集時にアラームが発生したときの対応例

プロセスの稼働・非稼働監視が設定されている場合，アラーム発生時に，警告となったプロセスを特定する手順の例を次に示します。

アラームおよびレポートの詳細については，「6.　監視テンプレート」を参照してください。

［メイン］画面のメニューバーフレームで，［イベントモニター］メニューを選択する。

［イベントモニター］画面が表示されます。

警告が発生しているアラームのレポートアイコンをクリックする。

Application Statusレポートが表示されます。

［Application Status］または［Application Exist］の値が「ABNORMAL」となっている行を確認し，警告が発生しているアプリケーションを特定する。

［Application Name］で，警告が発生しているアプリケーションを選択する。

ここでは，「application1」を選択します。

Application Process Statusレポートが表示されます。

［Monitoring Status］の値が，「ABNORMAL」となっている行を確認し，警告が発生しているプロセスを特定する。

ここでは，「sample.exe」で警告が発生していることが特定できます。

PD_APPCレコードの履歴データを収集している場合，必要に応じて［Monitoring Count］の値を選択する。

Application Process Countレポートが表示されます。各プロセスの状態やプロセス数の増減に関する履歴が確認できます。

注意

イベントモニターからApplication Statusレポート（リアルタイムレポート）を表示するタイミング，またはApplication StatusレポートからApplication Process Statusレポート（リアルタイムレポート）を表示するタイミングで，アラームの状態が正常に戻った場合，リアルタイムレポートでは警告となったプロセスやサービスを特定できません。この場合は，イベントモニターまたはApplication Process Countレポート（履歴レポート）を参照し，アラーム発生からの状態の遷移を確認してください。

5　クラスタシステムでの運用

この章では，クラスタシステムでPFM - RM for Platformを運用する場合のインストール，セットアップ，およびクラスタシステムでPFM - RM for Platformを運用するときの処理の流れについて説明します。

5.1　クラスタシステムでのPFM - RM for Platformの構成

ここでは，クラスタシステムでPFM - RM for Platformを運用する場合の構成について説明します。クラスタシステムの概要，およびPerformance Managementシステムをクラスタシステムで運用する場合のシステム構成については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

PFM - RM for Platformをクラスタシステムで運用すると，トラブルが発生した場合でもフェールオーバーしてシステムの稼働を維持できるため，可用性が向上します。

PFM - RM for Platformをクラスタシステムで運用する場合は，実行系ノードと待機系ノードの両方で，同じPFM - RM for Platformのインスタンスが実行できる環境を構築します。また，データファイル，構成ファイルおよびログファイルなど，データ一式を共有ディスクに格納します。

クラスタシステムでPFM - RM for Platformを運用する場合は，次の図のような構成で運用します。

図5‒1　クラスタシステムでのPFM - RM for Platformの構成例（PFM - ManagerホストにPFM - RM for Platformをインストールする場合）

図5‒2　クラスタシステムでのPFM - RM for Platformの構成例（PFM - Managerホストとは異なるホストにPFM - RM for Platformをインストールする場合）

クラスタシステムを適用したPFM - RM for Platformは，論理ホスト環境で動作し，別ホストにある監視対象ホストを監視します。このため，それぞれのホスト上から同一ホスト名で監視対象ホストに接続できるようにする必要があります。

共有ディスクに定義情報やパフォーマンス情報を格納し，フェールオーバー時に引き継ぎます。1つの論理ホストに複数のPerformance Managementのプログラムがある場合は，すべて同じ共有ディレクトリを使います。

1つのノードでPFM - RM for Platformを複数実行できます。クラスタ構成が複数ある構成（アクティブ・アクティブ構成）の場合，それぞれの論理ホスト環境で，PFM - RM for Platformを実行してください。それぞれのPFM - RM for Platformは独立して動作し，別々にフェールオーバーできます。

5.2　フェールオーバー時の処理

実行系ノードに障害が発生すると，処理が待機系ノードに移ります。

ここでは，PFM - RM for Platformに障害が発生した場合のフェールオーバー時の処理について説明します。また，PFM - Managerに障害が発生した場合のPFM - RM for Platformへの影響について説明します。

5.2.1　PFM - RMホストに障害が発生した場合のフェールオーバー

PFM - RMホストでフェールオーバーが発生した場合の処理を次の図に示します。

図5‒3　PFM - RMホストでフェールオーバーが発生した場合の処理（PFM - ManagerホストにPFM - RM for Platformをインストールした場合）

図5‒4　PFM - RMホストでフェールオーバーが発生した場合の処理（PFM - Managerホストとは異なるホストにPFM - RM for Platformをインストールした場合）

PFM - RM for Platformのフェールオーバー中に，PFM - Web Consoleで操作すると，「There was no answer(-6)」というメッセージが表示されます。この場合は，フェールオーバーが完了するまで待ってから操作してください。

PFM - RM for Platformのフェールオーバー後に，PFM - Web Consoleで操作すると，フェールオーバー先のノードで起動したPFM - RM for Platformに接続されます。

5.2.2　PFM - Managerが停止した場合の影響と対処

PFM - Managerが停止すると，Performance Managementシステム全体に影響します。

PFM - Managerは，各ノードで動作しているPFM - RM for Platformのエージェント情報を一括管理しています。また，PFM - RM for Platformがパフォーマンス監視中にしきい値を超えた場合のアラームイベントの通知や，アラームイベントを契機としたアクションの実行を制御しています。

PFM - Managerが停止したときのPFM - RM for Platformへの影響とその対処について，次に示します。

影響

PFM - RM for Platformの動作中に，PFM - Managerが停止した場合，次のような影響があります。なお，パフォーマンスデータは継続して収集されます。

発生したアラームイベントがPFM - Managerに通知されないため，アラーム定義ごとにアラームイベントが保持されます。また，PFM - Managerが起動されるまで，PFM - RM for Platformは通知をリトライします。保持しているアラームイベントが3つを超えると，古いアラームイベントは上書きされます。PFM - RM for Platformを停止すると，保持しているアラームイベントは削除されます。

PFM - Managerに通知済みのアラームステータスは，PFM - Managerが再起動したときに一度リセットされます。リセットされると，PFM - ManagerがPFM - RM for Platformの状態を確認し，アラームステータスが最新の状態になります。

PFM - Managerに停止の旨を通知できないため，PFM - RM for Platformを停止しようとしても時間が掛かります。

対処

PFM - Managerを起動してください。動作中のPFM - RM for Platformはそのまま運用できます。ただし，アラームが期待したとおりに通知されない場合があります。

PFM - Manager復旧後，共通メッセージログにKAVE00024-Iのメッセージが出力されるかどうかを確認してください。

PFM - Managerが停止した場合の影響を考慮の上，運用方法を検討してください。なお，トラブル以外にも，構成の変更やメンテナンスの作業などでPFM - Managerの停止が必要になる場合もあります。運用への影響が少ないときに，メンテナンスすることをお勧めします。

5.3　Windows版のクラスタシステムでのインストールとセットアップ

ここでは，クラスタシステムでのPFM - RM for Platformのインストールとセットアップの手順について説明します。

なお，PFM - Managerのインストールとセットアップの手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

5.3.1　Windows版のクラスタシステムでのインストールの前に確認すること

PFM - RM for Platformのインストールを開始する前に確認しておくことを説明します。

(1)　前提条件

PFM - RM for Platformをクラスタシステムで使用する場合，次に示す前提条件があります。

(a)　クラスタシステム

次の条件が整っていることを確認してください。

クラスタシステムがクラスタソフトによって制御されている

論理ホストで運用するPFM - RM for Platformの起動や停止などをクラスタソフトで制御するように設定されている

実行系および待機系でMicrosoftへのエラー報告を抑止するよう設定されていること。

Windowsでは，アプリケーションエラーが発生すると，Microsoftへエラーを報告するダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスが表示されるとフェールオーバーできないおそれがあるため，エラー報告を抑止する必要があります。設定されていない場合は次のように設定してください。

Windows Server 2008の場合

［コントロールパネル］−［システムとセキュリティ］−［アクションセンター］−［メンテナンス］を選択する。

［問題のレポートの解決策を確認］で［設定］をクリックする。

［報告された問題の解決策をいつ確認するかを選択します］ダイアログボックスで，［解決策を確認しない］を選択する。

［OK］ボタンをクリックする。

Windows Server 2012の場合

［コントロールパネル］−［システムとセキュリティ］−［アクションセンター］−［メンテナンス］を選択する。

［問題のレポートの解決策を確認］で［設定］をクリックする。

［Windowsエラー報告の構成］ダイアログボックスで，［レポートを送信せず，この確認画面も今後表示しません］を選択する。

［OK］ボタンをクリックする。

Windows Server 2016の場合

Windowsの［スタート］メニューを右クリックし，［ファイル名を指定して実行］を選択する。

「gpedit.msc」を入力し，［OK］ボタンをクリックする。

ローカルグループポリシーエディターが表示されます。

［コンピュータの構成］−［管理用テンプレート］−［Windows コンポーネント］−［Windows エラー報告］をクリックする。

右ペインにある［Windows エラー報告を無効にする］を右クリックし，［編集］を選択する。

設定画面が表示されます。

設定画面で［有効］をチェックする。

［OK］ボタンをクリックする。

(b)　共有ディスク

次の条件が整っていることを確認してください。

論理ホストごとに共有ディスクがあり，実行系ノードから待機系ノードへ引き継げる

共有ディスクが各ノードに物理的にFibre ChannelやSCSIなどで接続されている※1

何らかの問題によって共有ディスクを使用しているプロセスが残っていても，クラスタソフトなどの制御によって強制的に共有ディスクをオフラインにして，フェールオーバーできる

1つの論理ホストで複数のPFM製品を運用する場合，共有ディスクのフォルダ名が同じである※2

注※1

Performance Managementでは，ネットワークドライブや，ネットワーク経由でレプリケーションしたディスクを共有ディスクとして使う構成はサポートしていません。

注※2

Storeデータベースは，格納先を変更して共有ディスク上のほかのフォルダに格納できます。

(c)　論理ホスト名，論理IPアドレス

次の条件が整っていることを確認してください。

論理ホストごとに論理ホスト名と論理ホスト名に対応する論理IPアドレスがあり，実行系ノードから待機系ノードに引き継げる

論理ホスト名と論理IPアドレスが，hostsファイルやネームサーバに設定されている

DNS運用している場合は，FQDN名ではなく，ドメイン名を除いたホスト名を論理ホスト名として使用している

物理ホスト名と論理ホスト名が，システム内でユニークである

重要

論理ホスト名に，物理ホスト名（hostnameコマンドで表示されるホスト名）を指定しないでください。正常に通信処理がされなくなるおそれがあります。

論理ホスト名に使用できる文字は，1〜32バイトの半角英数字です。次に示す記号および空白文字は指定できません。

「/」，「¥」，「:」，「;」，「*」，「?」，「'」，「"」，「<」，「>」「|」，「&」，「=」，「,」，「.」

論理ホスト名には，"localhost"，IPアドレス，"-"から始まるホスト名を指定できません。

(d)　IPv6を使用する場合の設定

Performance Managementでは，ネットワーク構成がIPv4環境だけでなくIPv6環境にも対応しています。そのため，IPv4環境とIPv6環境が混在するネットワーク構成でも，Performance Managementを運用できます。

PFM - RM for Platformでは，PFM - ManagerとIPv6で通信できます。ただし，PFM - RM for PlatformおよびPFM - Managerが導入されているホストのOSが，WindowsまたはLinuxの場合に限ります。IPv4環境とIPv6環境での通信の適用範囲については，「付録L　IPv4環境とIPv6環境での通信について」を参照してください。

IPv6で通信する場合，PFM - ManagerホストとPFM - RMホストのそれぞれでIPv6の利用設定を有効にする必要があります。この設定はjpcconf ipv6 enableコマンドで実行しますが，コマンドの実行要否は次のとおりです。

jpcconf ipv6 enableコマンドの実行が必要なケース

それぞれのホストで，IPv4環境からIPv6環境に変更する場合

IPv4環境とIPv6環境が共存していて，PFM - ManagerをIPv4環境からIPv6環境に変更する場合

jpcconf ipv6 enableコマンドの実行が不要なケース

それぞれのホストが，すでにIPv6環境である場合

IPv4環境とIPv6環境が共存していて，PFM - ManagerがIPv6環境である場合

jpcconf ipv6 enableコマンドの実行例を次に示します。

jpcconf ipv6 enable

jpcconf ipv6 enableコマンドは，実行系ノードおよび待機系ノードで，それぞれ実行してください。

jpcconf ipv6 enableコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。また，jpcconf ipv6 enableコマンドを実行する条件やタイミングについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のIPv6環境が含まれる場合のネットワーク構成例について説明している章を参照してください。

なお，PFM - RM for Platformと監視対象ホストをIPv6で通信する場合，名前解決できる監視対象ホスト名を指定してください。

PFM - RM for Platformと監視対象との通信は，解決できるIPアドレスで通信します。また，PFM - RM for Platformと監視対象との通信では，IPv4とIPv6が共存した環境の場合，解決できるIPアドレスで通信に失敗したとき，別のIPアドレスで通信することはありません。

例えば，IPv4で接続に失敗した場合，IPv6でリトライすることはありません。また，IPv6で接続に失敗した場合に，IPv4でリトライすることもありません。事前に接続できることを確認してください。

(e)　WMI接続

次の条件が整っていることを確認してください。

実行系ノードと待機系ノードの両方の環境で，監視対象ホストにWMI接続ができる同一のユーザーアカウントがある

WMI接続の設定の詳細については「3.1.5　WMIの接続設定方法（PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがWindowsの場合）」を参照してください。

(f)　SSH接続

次の条件が整っていることを確認してください。

実行系ノードと待機系ノードの両方の環境で，同じパスの秘密鍵がある

その秘密鍵を用いて，監視対象ホストに接続できる

実行系ノードと待機系ノードの両方の環境で，同じパスにPuTTYをインストールしている

実行系ノードと待機系ノードの両方の環境で，同じパスにActivePerlをインストールしている

注意

次のどちらかの方法で秘密鍵と公開鍵を登録してください。

実行系サーバで作成した秘密鍵を待機系サーバにコピーして，実行系サーバから監視対象ホストに配布した公開鍵と対応させる

実行系サーバと待機系サーバの両方で公開鍵を作成して，両方の公開鍵を監視対象ホストに登録することで，公開鍵を対応させる

SSH接続の設定の詳細については「3.1.6　Windows版のSSHの接続設定方法（PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがUNIXの場合）」を参照してください。

(2)　論理ホストで運用するPFM - RM for Platformのセットアップに必要な情報

論理ホストでPFM - RM for Platformを運用する場合は，通常のPFM - RM for Platformのセットアップで必要となる環境情報に加えて，次の表の情報が必要です。

表5‒1　論理ホストで運用するPFM - RM for Platformのセットアップに必要な情報

項番

項目

設定例

1

論理ホスト名

jp1-halrmp

2

論理IPアドレス

172.16.92.100

3

共有ディスク

S:¥jp1

なお，1つの論理ホストで運用するPerformance Managementのプログラムが複数ある場合も，同じ共有ディスクのフォルダを使用します。

共有ディスクに必要な容量については，「付録A　構築前のシステム見積もり」を参照してください。

(3)　PFM - RM for Platformで論理ホストをフェールオーバーさせる場合の注意事項

論理ホストでPFM - RM for Platformを運用するシステム構成の場合，PFM - RM for Platformの障害時に，論理ホスト全体をフェールオーバーさせるかどうかを検討してください。

論理ホスト全体をフェールオーバーさせる場合，PFM - RM for Platformと同じ論理ホストで運用するほかの業務アプリケーションもフェールオーバーすることになります。このため，業務に影響を与えるおそれがあります。

PFM - RM for Platformに異常が発生しても，ほかの業務アプリケーションの動作に影響がないように，通常はクラスタソフトで次に示すどちらかの設定をすることをお勧めします。

PFM - RM for Platformの動作監視をしない

PFM - RM for Platformの異常を検知してもフェールオーバーしない

(4)　論理ホスト運用時のバージョンアップに関する注意事項

論理ホスト運用のPFM - RM for Platformをバージョンアップする場合は，実行系ノードまたは待機系ノードのどちらか一方で，共有ディスクをオンラインにする必要があります。

5.3.2　Windows版のクラスタシステムでのインストールとセットアップの流れ

クラスタシステムでのPFM - RM for Platformのインストールとセットアップの流れを次の図に示します。

図5‒5　クラスタシステムでのPFM - RM for Platformのインストールとセットアップの流れ（Windowsの場合）

注意

論理ホスト環境のPFM - RM for Platformをセットアップしても，すでにある物理ホスト環境のPFM - RM for Platformの定義内容は引き継がれません。論理ホスト環境および物理ホスト環境で，インスタンス環境を設定したときに，新規に環境が作成されます。

なお，ユーザー入力を必要とするセットアップコマンドは，対話形式で実行するか非対話形式で実行するかを選択できます。

対話形式で実行する場合は，コマンドの指示に従ってユーザーが値を入力する必要があります。

非対話形式で実行する場合は，コマンド実行中に必要となる入力作業を，オプション指定や定義ファイルで代替するため，ユーザー入力が不要になります。また，バッチ処理やリモート実行によってセットアップ作業を自動化できるため，管理者の負担や運用コストを低減できます。非対話形式のコマンドは，次のような場合に便利です。

監視対象との接続に使用するパスワードを定期的に変更したい

複数の監視対象を追加する際の作業を効率化したい

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

5.3.3　Windows版のクラスタシステムでのインストール手順

実行系ノードおよび待機系ノードのそれぞれにPFM - RM for Platformをインストールします。

重要

インストール先はローカルディスクです。共有ディスクにはインストールしないでください。

インストール手順はクラスタシステムを適用していない場合と同じです。インストール手順については，「3.1.3　Windows版のインストール手順」を参照してください。

5.3.4　Windows版のクラスタシステムでのセットアップ手順

ここでは，クラスタシステムでPerformance Managementを運用するためのセットアップについて説明します。

クラスタシステムで運用する場合，実行系ノードと待機系ノードをそれぞれセットアップする必要があります。実行系ノード，待機系ノードの順にセットアップしてください。

なお，[図データ]は実行系ノードで実施する項目を，[図データ]は待機系ノードで実施する項目を示します。また，[図データ]は次に示すセットアップ項目を示します。

使用する環境によって必要となるセットアップ項目

デフォルトの設定を変更したい場合のセットアップ項目

重要

環境変数JPC_HOSTNAMEは，Performance Managementで使用しています。このため，JPC_HOSTNAMEを環境変数として設定しないでください。設定した場合は，Performance Managementが正しく動作しません。

(1)　PFM - RM for Platformの登録[図データ]　[図データ]　[図データ]

Performance ManagementシステムでPFM - RM for Platformを一元管理するには，PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleに，PFM - RM for Platformを登録する必要があります。

PFM - RM for Platformの登録は，次のタイミングで実施する必要があります。

Performance Managementシステムに新規でPFM - RM for Platformを追加する場合

登録済みのPFM - RM for Platformのデータモデルのバージョンを更新する場合

PFM - RM for Platformの登録は，PFM - ManagerとPFM - Web Consoleで実施します。登録手順はクラスタシステムを適用していない場合と同じです。手順については，「3.1.4(1)　PFM - RM for Platformの登録」を参照してください。

(2)　共有ディスクのオンライン設定[図データ]

共有ディスクがオンラインになっていることを確認します。

共有ディスクがオンラインになっていない場合は，クラスタソフトやボリュームマネージャでの操作で，共有ディスクをオンラインにしてください。

(3)　PFM - RM for Platformの論理ホストのセットアップ[図データ]

jpcconf ha setupコマンドを実行して論理ホスト環境を作成します。

コマンドを実行すると，共有ディスクに必要なデータがコピーされ，論理ホスト用の定義が設定されて，論理ホスト環境が作成されます。

注意

コマンドを実行する前に，Performance Managementシステム全体で，Performance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

手順を次に示します。

jpcconf ha setupコマンドを実行して，PFM - RM for Platformの論理ホスト環境を作成する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha setup -key RMPlatform -lhost jp1-halrmp -d S:¥jp1

論理ホスト名は，-lhostオプションで指定します。ここでは，論理ホスト名をjp1-halrmpとしています。DNS運用をしている場合は，ドメイン名を省略した論理ホスト名を指定してください。

共有ディスクのフォルダ名は，-dオプションの環境フォルダ名に指定します。例えば-d S:¥jp1と指定するとS:¥jp1¥jp1pcが作成されて，論理ホスト環境のファイルが作成されます。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホストの設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all

作成した論理ホスト環境が正しいことを確認してください。

(4)　接続先PFM - Managerの設定[図データ]

jpcconf mgrhost defineコマンドを実行して，PFM - RM for Platformを管理するPFM - Managerを設定します。

jpcconf mgrhost defineコマンドを実行して，接続先PFM - Managerを設定する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf mgrhost define -host jp1-hal -lhost jp1-halrmp

接続先PFM - Managerのホスト名は，-hostオプションで指定します。接続先PFM Managerが論理ホストで運用されている場合は，-hostオプションに接続先PFM - Managerの論理ホスト名を指定します。ここでは，PFM - Managerの論理ホスト名をjp1-halとしています。

PFM - RM for Platformの論理ホスト名は，-lhostオプションで指定します。ここでは，PFM - RM for Platformの論理ホスト名をjp1-halrmpとしています。

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf mgrhost defineコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf mgrhost defineコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(5)　インスタンス環境の設定[図データ]

jpcconf inst setupコマンドを実行して，PFM - RM for Platformのインスタンス環境を設定します。

設定手順は，クラスタシステムを適用していない場合と同じです。ただし，クラスタシステムの場合，jpcconf inst setupコマンドの実行時に，-lhostオプションで論理ホスト名を指定する必要があります。

クラスタシステムの場合のjpcconf inst setupコマンドの指定方法を次に示します。

jpcconf inst setup -key RMPlatform -lhost 論理ホスト名 -inst インスタンス名

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf inst setupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf inst setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

設定内容や手順の詳細については，「3.1.4(2)　インスタンス環境の設定」を参照してください。

(6)　監視対象の設定[図データ]

jpcconf target setupコマンドを実行して，PFM - RM for Platformの監視対象ホストの情報を設定します。

設定手順は，クラスタシステムを適用していない場合と同じです。

ただし，クラスタシステムの場合，jpcconf target setupコマンドの実行時に，-lhostオプションで論理ホスト名を指定する必要があります。

クラスタシステムの場合のjpcconf target setupコマンドの指定方法を次に示します。

jpcconf target setup -key RMPlatform -lhost 論理ホスト名 -inst インスタンス名 -target 監視対象名

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf target setupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf target setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

設定内容，および手順の詳細については，「3.1.4(3)　監視対象の設定」を参照してください。

(7)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ[図データ]　[図データ]

PFM - RM for Platformのほかに，同じ論理ホストにセットアップするPFM - Manager，PFM - AgentまたはPFM - RMがある場合は，この段階でセットアップしてください。

セットアップ手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

(8)　ネットワークの設定[図データ]　[図データ]

Performance Managementを使用するネットワーク構成に応じて，ネットワーク環境の設定を変更したい場合に必要な設定です。

ネットワーク環境の設定として，次の2つの項目があります。必要に応じて設定を変更してください。

IPアドレスを設定する

複数のLANに接続されたネットワークでPerformance Managementを使用するときに設定します。使用するIPアドレスを指定したい場合には，jpchostsファイルの内容を直接編集します。

このとき，編集したjpchostsファイルは，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。物理ホストのインストールフォルダ¥jp1pc¥配下にコピーしてください。

IPアドレスの設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ポート番号を設定する

ファイアウォールを経由し，Performance Managementのプログラム間で通信する場合には，jpcconf port defineコマンドを使用してポート番号を設定します。

ポート番号の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章と，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

(9)　ログのファイルサイズ変更[図データ]　[図データ]

Performance Managementの稼働状況を，Performance Management独自のログファイルに出力します。このログファイルを「共通メッセージログ」と呼びます。共通メッセージログは，デフォルトで2,048キロバイトのファイルが2個使用されます。このファイルサイズを変更したい場合に必要な設定です。

詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(10)　パフォーマンスデータの格納先の変更[図データ]　[図データ]

PFM - RM for Platformで管理されるパフォーマンスデータを格納するデータベースの保存先，バックアップ先，エクスポート先，またはインポート先のフォルダを変更したい場合に必要な設定です。

設定方法については，「3.6.1　パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

(11)　動作ログ出力の設定[図データ]　[図データ]

アラーム発生時に動作ログを出力したい場合に必要な設定です。

動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。設定方法については，「付録I　動作ログの出力」を参照してください。

(12)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図データ]

PFM - RM for Platformの論理ホスト環境が作成できたら，環境定義をファイルにエクスポートします。

エクスポートでは，その論理ホストにセットアップされているPerformance Managementのプログラムの定義情報をファイルに一括出力します。同じ論理ホストにほかのPerformance Managementのプログラムをセットアップする場合は，セットアップが一とおり済んだあとにエクスポートしてください。

論理ホスト環境定義をエクスポートする手順を次に示します。

jpcconf ha exportコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をエクスポートする。

これまでの手順で作成した論理ホスト環境の定義情報を，エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。

例えば，lhostexp.txtファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合，次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha export -f lhostexp.txt

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha exportコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha exportコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(13)　論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー[図データ]　[図データ]

「(12)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート」でエクスポートした論理ホスト環境定義ファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(14)　共有ディスクのオフライン[図データ]　[図データ]

クラスタソフトやボリュームマネージャでの操作などで，共有ディスクをオフラインにして，作業を終了します。

なお，その共有ディスクを続けて使用する場合は，オフラインにする必要はありません。

(15)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート[図データ]

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを，待機系ノードにインポートします。

実行系ノードで作成した論理ホストのPerformance Managementのプログラムを，待機系ノードで実行するための設定には，jpcconf ha importコマンドを使用します。1つの論理ホストに複数のPerformance Managementのプログラムがセットアップされている場合は，一括してインポートされます。

なお，このコマンドを実行するときには，共有ディスクをオンラインにしておく必要はありません。

論理ホスト環境定義ファイルをインポートする手順を次に示します。

jpcconf ha importコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をインポートする。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha import -f lhostexp.txt

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha importコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha importコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

コマンドを実行すると，待機系ノードの環境が，エクスポートファイルの内容と同じ環境になるように変更されます。これによって，論理ホストのPFM - RM for Platformを起動するための設定が実施されます。

また，セットアップ時にjpcconf port defineコマンドで固定のポート番号を設定している場合も，同様に設定されます。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all

実行系ノードでjpcconf ha listコマンドを実行したときと同じ内容が表示されることを確認してください。

(16)　クラスタソフトへのPFM - RM for Platformの登録[図データ]　[図データ]

Performance Managementのプログラムを論理ホスト環境で運用する場合は，クラスタソフトに登録し，クラスタソフトからの制御でPerformance Managementのプログラムを起動したり停止したりするように環境設定します。

クラスタソフトへPFM - RM for Platformを登録する方法は，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

PFM - RM for Platformをクラスタソフトに登録するときの設定内容について，Windows WSFCへ登録する項目を例に説明します。

PFM - RM for Platformの場合，次の表に示すサービスをクラスタに登録します。

PFM - Managerの論理ホストと同居する場合の依存関係の設定については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

表5‒2　クラスタソフトに登録するPFM - RM for Platformのサービス

項番

名前

サービス名

依存関係

1

PFM - RM Store for Platform インスタンス名 [LHOST]

JP1PCAGT_7S_インスタンス名 [LHOST]

IPアドレスリソース

物理ディスクリソース

2

PFM - RM for Platform インスタンス名 [LHOST]

JP1PCAGT_7A_インスタンス名 [LHOST]

項番1のクラスタリソース

3

PFM - Action Handler [LHOST]

JP1PCMGR_PH [LHOST]

IPアドレスリソース

物理ディスクリソース

[LHOST]の部分は，論理ホスト名に置き換えてください。インスタンス名が「SDC1」，論理ホスト名が「jp1-halrmp」の場合，サービスの名前は「PFM - RM Store for Platform SDC1 [jp1-halrmp]」，サービス名は「JP1PCAGT_7S_SDC1 [jp1-halrmp]」のようになります。

WSFCの場合は，これらのサービスをWSFCのリソースとして登録します。各リソースの設定は次のようにします。

［リソースの種類］は「汎用サービス」として登録する

［依存関係］を「表5-2」のとおりに設定する

［スタートアップ パラメータ］および［レジストリのレプリケーション］は設定しない

プロパティの［ポリシー］タブは，Performance Managementのプログラムの障害時にフェールオーバーするかどうか運用方法に合わせて設定する

例えば，PFM - RM for Platformの障害時に，フェールオーバーするように設定する場合は，次のように設定します。

［リソースが失敗状態になった場合は，現在のノードで再起動を試みる］をチェックする。

［再起動に失敗した場合は，このサービスまたはアプリケーションのすべてのリソースをフェールオーバーする］※をチェックする。

［指定期間内での再起動の試行回数］を，3回を目安に設定する。

注※

Windows Server 2012以降の場合は，［再起動に失敗した場合は，この役割のすべてのリソースをすべてフェールオーバーする］になります。

注意

クラスタに登録するサービスは，クラスタで起動や停止を制御します。このため，OS起動時に自動起動しないように［スタートアップの種類］を［手動］に設定してください。なお，jpcconf ha setupコマンドでセットアップした直後のサービスは［手動］に設定されています。

なお，次のコマンドを実行して，強制停止しないでください。

jpcspm stop -key all -lhost 論理ホスト名 -kill immediate

(17)　クラスタソフトからの起動・停止の確認[図データ]　[図データ]

クラスタソフトからの操作で，Performance Managementのプログラムの起動および停止を各ノードで実行し，正常に動作することを確認してください。

(18)　クラスタシステムでの環境設定[図データ]　[図データ]

Performance Managementのプログラムのセットアップ終了後，PFM - Web Consoleから，運用に合わせて監視対象の稼働状況についてのレポートを表示できるようにしたり，監視対象で問題が発生したときにユーザーに通知できるようにしたりするために，Performance Managementのプログラムの環境を設定します。

Performance Managementのプログラムの環境設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

5.3.5　クラスタシステムでのWMIの接続設定方法（PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがWindowsの場合）

WMIの接続設定方法の詳細については，「3.1.1(5)　パフォーマンスデータを収集するのに必要な環境設定（PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがWindowsの場合）」および「3.1.5　WMIの接続設定方法（PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがWindowsの場合）」を参照してください。

5.3.6　Windows版のクラスタシステムでのSSHの接続設定方法（PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがUNIXの場合）

SSHの接続設定方法の詳細については，「3.1.1(6)　パフォーマンスデータを収集するのに必要な環境設定（PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがUNIXの場合）」および「3.1.6　Windows版のSSHの接続設定方法（PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがUNIXの場合）」を参照してください。

5.4　UNIX版のクラスタシステムでのインストールとセットアップ

ここでは，クラスタシステムでのPFM - RM for Platformのインストールとセットアップの手順について説明します。

なお，PFM - Managerのインストールとセットアップの手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

5.4.1　UNIX版のクラスタシステムでのインストールの前に確認すること

PFM - RM for Platformのインストールを開始する前に確認しておくことを説明します。

(1)　前提条件

PFM - RM for Platformをクラスタシステムで使用する場合，次に示す前提条件があります。

(a)　クラスタシステム

次の条件が整っていることを確認してください。

クラスタシステムがクラスタソフトによって制御されている

論理ホストで運用するPFM - RM for Platformの起動や停止などをクラスタソフトが制御するように設定されている

(b)　共有ディスク

次の条件が整っていることを確認してください。

論理ホストごとに共有ディスクがあり，実行系ノードから待機系ノードへ引き継げる

共有ディスクが各ノードに物理的にFibre ChannelやSCSIなどで接続されている※1

何らかの問題によって共有ディスクを使用しているプロセスが残っていても，クラスタソフトなどの制御によって強制的に共有ディスクをアンマウントにして，フェールオーバーできる

1つの論理ホストで複数のPFM製品を運用する場合，共有ディスクのディレクトリ名が同じである※2

注※1

Performance Managementでは，ネットワークドライブや，ネットワーク経由でレプリケーションしたディスクを共有ディスクとして使う構成はサポートしていません。

注※2

Storeデータベースは，格納先を変更して共有ディスク上のほかのディレクトリに格納できます。

(c)　論理ホスト名，論理IPアドレス

次の条件が整っていることを確認してください。

論理ホストごとに論理ホスト名と論理ホスト名に対応する論理IPアドレスがあり，実行系ノードから待機系ノードに引き継げること

論理ホスト名と論理IPアドレスが，hostsファイルやネームサーバに設定されていること

DNS運用している場合は，FQDN名ではなく，ドメイン名を除いたホスト名を論理ホスト名として使用していること

物理ホスト名と論理ホスト名が，システム内でユニークであること

重要

論理ホスト名に，物理ホスト名（uname -nコマンドで表示されるホスト名）を指定しないでください。正常に通信処理がされなくなるおそれがあります。

論理ホスト名に使用できる文字は，1〜32バイトの半角英数字です。次に示す記号および空白文字は指定できません。

「/」，「¥」，「:」，「;」，「*」，「?」，「'」，「"」，「<」，「>」，「|」，「&」，「=」，「,」，「.」

論理ホスト名には，"localhost"，IPアドレス，"-"から始まるホスト名を指定できません。

(d)　IPv6を使用する場合の設定

Performance Managementでは，ネットワーク構成がIPv4環境だけでなくIPv6環境にも対応しています。そのため，IPv4環境とIPv6環境が混在するネットワーク構成でも，Performance Managementを運用できます。

PFM - RM for Platformでは，PFM - ManagerとIPv6で通信できます。ただし，PFM - RM for PlatformおよびPFM - Managerが導入されているホストのOSが，WindowsまたはLinuxの場合に限ります。IPv4環境とIPv6環境での通信の適用範囲については，「付録L　IPv4環境とIPv6環境での通信について」を参照してください。

IPv6で通信する場合，PFM - ManagerホストとPFM - RMホストのそれぞれでIPv6の利用設定を有効にする必要があります。この設定はjpcconf ipv6 enableコマンドで実行しますが，コマンドの実行要否は次のとおりです。

jpcconf ipv6 enableコマンドの実行が必要なケース

それぞれのホストで，IPv4環境からIPv6環境に変更する場合

IPv4環境とIPv6環境が共存していて，PFM - ManagerをIPv4環境からIPv6環境に変更する場合

jpcconf ipv6 enableコマンドの実行が不要なケース

それぞれのホストが，すでにIPv6環境である場合

IPv4環境とIPv6環境が共存していて，PFM - ManagerがIPv6環境である場合

jpcconf ipv6 enableコマンドの実行例を次に示します。

jpcconf ipv6 enable

jpcconf ipv6 enableコマンドは，実行系ノードおよび待機系ノードで，それぞれ実行してください。

jpcconf ipv6 enableコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。また，jpcconf ipv6 enableコマンドを実行する条件やタイミングについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のIPv6環境が含まれる場合のネットワーク構成例について説明している章を参照してください。

なお，PFM - RM for Platformと監視対象ホストをIPv6で通信する場合，名前解決できる監視対象ホスト名を指定してください。

PFM - RM for Platformと監視対象との通信は，解決できるIPアドレスで通信します。また，PFM - RM for Platformと監視対象との通信では，IPv4とIPv6が共存した環境の場合，解決できるIPアドレスで通信に失敗したとき，別のIPアドレスで通信することはありません。

例えば，IPv4で接続に失敗した場合，IPv6でリトライすることはありません。また，IPv6で接続に失敗した場合に，IPv4でリトライすることもありません。事前に接続できることを確認してください。

(e)　SSH接続

次の条件が整っていることを確認してください。

実行系ノードと待機系ノードの両方の環境で，同じパスの秘密鍵がある

その秘密鍵を用いて，監視対象ホストに接続できる

注意

PFM - RM for Platformのインストールで自動的に作成される秘密鍵を使用する場合，次のどちらかの方法で秘密鍵と公開鍵を登録してください。

実行系サーバで作成した秘密鍵を待機系サーバにコピーして，実行系サーバから監視対象ホストに配布した公開鍵と対応させる

実行系サーバと待機系サーバの両方で公開鍵を作成して，両方の公開鍵を監視対象ホストに登録することで，公開鍵を対応させる

SSH接続の設定の詳細については「3.2.5　UNIX版のSSHの接続設定方法」を参照してください。

(2)　論理ホストで運用するPFM - RM for Platformのセットアップに必要な情報

論理ホストでPFM - RM for Platformを運用する場合は，通常のPFM - RM for Platformのセットアップで必要となる環境情報に加えて，次の表の情報が必要です。

表5‒3　論理ホストで運用するPFM - RM for Platformのセットアップに必要な情報

項番

項目

例

1

論理ホスト名

jp1-halrmp

2

論理IPアドレス

172.16.92.100

3

共有ディスク

/jp1

なお，1つの論理ホストで運用するPerformance Managementのプログラムが複数ある場合も，同じ共有ディスクのディレクトリを使用します。

共有ディスクに必要な容量については，「付録A　構築前のシステム見積もり」を参照してください。

(3)　PFM - RM for Platformで論理ホストをフェールオーバーさせる場合の注意事項

論理ホストでPFM - RM for Platformを運用するシステム構成の場合，PFM - RM for Platformの障害時に，論理ホスト全体をフェールオーバーさせるかどうかを検討してください。

論理ホスト全体をフェールオーバーさせる場合，PFM - RM for Platformと同じ論理ホストで運用するほかの業務アプリケーションもフェールオーバーすることになります。このため，業務に影響を与えるおそれがあります。

PFM - RM for Platformに異常が発生しても，ほかの業務アプリケーションの動作に影響がないように，通常はクラスタソフトで次に示すどちらかの設定をすることをお勧めします。

PFM - RM for Platformの動作監視をしない

PFM - RM for Platformの異常を検知してもフェールオーバーしない

(4)　論理ホスト運用時のバージョンアップに関する注意事項

論理ホスト運用のPFM - RM for Platformをバージョンアップする場合は，実行系ノードまたは待機系ノードのどちらか一方で，共有ディスクをマウントする必要があります。

5.4.2　UNIX版のクラスタシステムでのインストールとセットアップの流れ

クラスタシステムでのPFM - RM for Platformのインストールとセットアップの流れを次の図に示します。

図5‒6　クラスタシステムでのPFM - RM for Platformのインストールとセットアップの流れ（UNIXの場合）

注意

論理ホスト環境のPFM - RM for Platformをセットアップしても，すでにある物理ホスト環境のPFM - RM for Platformの定義内容は引き継がれません。論理ホスト環境および物理ホスト環境で，インスタンス環境を設定したときに，新規に環境が作成されます。

なお，ユーザー入力を必要とするセットアップコマンドは，対話形式で実行するか非対話形式で実行するかを選択できます。

対話形式で実行する場合は，コマンドの指示に従ってユーザーが値を入力する必要があります。

非対話形式で実行する場合は，コマンド実行中に必要となる入力作業を，オプション指定や定義ファイルで代替するため，ユーザー入力が不要になります。また，バッチ処理やリモート実行によってセットアップ作業を自動化できるため，管理者の負担や運用コストを低減できます。非対話形式のコマンドは，次のような場合に便利です。

監視対象との接続に使用するパスワードを定期的に変更したい

複数の監視対象を追加する際の作業を効率化したい

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

5.4.3　UNIX版のクラスタシステムでのインストール手順

実行系ノードおよび待機系ノードのそれぞれにPFM - RM for Platformをインストールします。

インストール手順はクラスタシステムを適用していない場合と同じです。インストール手順については，「3.2.3　UNIX版のインストール手順」を参照してください。

5.4.4　UNIX版のクラスタシステムでのセットアップ手順

ここでは，クラスタシステムでPerformance Managementを運用するためのセットアップについて説明します。

クラスタシステムで運用する場合，実行系ノードと待機系ノードをそれぞれセットアップする必要があります。実行系ノード，待機系ノードの順にセットアップしてください。

なお，[図データ]は実行系ノードで実施する項目を，[図データ]は待機系ノードで実施する項目を示します。また，[図データ]は次に示すセットアップ項目を示します。

使用する環境によって必要となるセットアップ項目

デフォルトの設定を変更したい場合のセットアップ項目

重要

環境変数JPC_HOSTNAMEは，Performance Managementで使用しています。このため，JPC_HOSTNAMEを環境変数として設定しないでください。設定した場合は，Performance Managementが正しく動作しません。

(1)　PFM - RM for Platformの登録[図データ]　[図データ]　[図データ]

Performance ManagementシステムでPFM - RM for Platformを一元管理するには，PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleに，PFM - RM for Platformを登録する必要があります。

PFM - RM for Platformの登録は，次のタイミングで実施する必要があります。

Performance Managementシステムに新規でPFM - RM for Platformを追加する場合

登録済みのPFM - RM for Platformのデータモデルのバージョンを更新する場合

PFM - RM for Platformの登録は，PFM - ManagerとPFM - Web Consoleで実施します。登録手順はクラスタシステムを適用していない場合と同じです。手順については，「3.2.4(2)　PFM - RM for Platformの登録」を参照してください。

(2)　共有ディスクのマウント[図データ]

共有ディスクがマウントされていることを確認します。

共有ディスクがマウントされていない場合は，クラスタソフトやボリュームマネージャでの操作で，共有ディスクをマウントしてください。

(3)　PFM - RM for Platformの論理ホストのセットアップ[図データ]

jpcconf ha setupコマンドを実行して論理ホスト環境を作成します。コマンドを実行すると，共有ディスクに必要なデータがコピーされ，論理ホスト用の定義が設定されて，論理ホスト環境が作成されます。

注意

コマンドを実行する前に，Performance Managementシステム全体で，Performance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

手順を次に示します。

jpcconf ha setupコマンドを実行して，PFM - RM for Platformの論理ホスト環境を作成する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha setup -key RMPlatform -lhost jp1-halrmp -d /jp1

論理ホスト名は，-lhostオプションで指定します。ここでは，論理ホスト名をjp1-halrmpとしています。DNS運用をしている場合はドメイン名を省略した論理ホスト名を指定してください。

共有ディスクのディレクトリ名は，-dオプションの環境ディレクトリ名に指定します。例えば-d /jp1と指定すると/jp1/jp1pcが作成されて，論理ホスト環境のファイルが作成されます。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホストの設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all

作成した論理ホスト環境が正しいことを確認してください。

(4)　接続先PFM - Managerの設定[図データ]

jpcconf mgrhost defineコマンドを実行して，PFM - RM for Platformを管理するPFM - Managerを設定します。

jpcconf mgrhost defineコマンドを実行して，接続先PFM - Managerを設定する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf mgrhost define -host jp1-hal -lhost jp1-halrmp

接続先PFM - Managerのホスト名は，-hostオプションで指定します。接続先PFM Managerが論理ホストで運用されている場合は，-hostオプションに接続先PFM - Managerの論理ホスト名を指定します。ここでは，PFM - Managerの論理ホスト名をjp1-halとしています。

PFM - RM for Platformの論理ホスト名は，-lhostオプションで指定します。ここでは，PFM - RM for Platformの論理ホスト名をjp1-halrmpとしています。

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf mgrhost defineコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf mgrhost defineコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(5)　インスタンス環境の設定[図データ]

jpcconf inst setupコマンドを実行して，PFM - RM for Platformのインスタンス環境を設定します。

設定手順は，クラスタシステムを適用していない場合と同じです。ただし，クラスタシステムの場合，jpcconf inst setupコマンドの実行時に，-lhostオプションで論理ホスト名を指定する必要があります。

クラスタシステムの場合のjpcconf inst setupコマンドの指定方法を次に示します。

jpcconf inst setup -key RMPlatform -lhost 論理ホスト名 -inst インスタンス名

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf inst setupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf inst setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

また，このほかの設定内容や手順については，「3.2.4(3)　インスタンス環境の設定」を参照してください。

(6)　監視対象の設定[図データ]

jpcconf target setupコマンドを実行して，PFM - RM for Platformの監視対象ホストの情報を設定します。

設定手順は，クラスタシステムを適用していない場合と同じです。

ただし，クラスタシステムの場合，jpcconf target setupコマンドの実行時に，-lhostオプションで論理ホスト名を指定する必要があります。

クラスタシステムの場合のjpcconf target setupコマンドの指定方法を次に示します。

jpcconf target setup -key RMPlatform -lhost 論理ホスト名 -inst インスタンス名 -target 監視対象名

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf target setupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf target setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

また，設定内容や手順については，「3.2.4(4)　監視対象の設定」を参照してください。

(7)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ[図データ]　[図データ]

PFM - RM for Platformのほかに，同じ論理ホストにセットアップするPFM - Manager，PFM - AgentまたはPFM - RMがある場合は，この段階でセットアップしてください。

セットアップ手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

(8)　ネットワークの設定[図データ]　[図データ]

Performance Managementを使用するネットワーク構成に応じて，ネットワーク環境の設定を変更したい場合に必要な設定です。

ネットワーク環境の設定として，次の2つの項目があります。必要に応じて設定を変更してください。

IPアドレスを設定する

複数のLANに接続されたネットワークでPerformance Managementを使用するときに設定します。使用するIPアドレスを指定したい場合には，jpchostsファイルの内容を直接編集します。

このとき，編集したjpchostsファイルは，実行系ノードから待機系ノードにコピーしてください。物理ホストのインストールディレクトリ/jp1pc/配下にコピーします。

IPアドレスの設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ポート番号を設定する

ファイアウォールを経由し，Performance Managementのプログラム間で通信する場合には，jpcconf port defineコマンドを使用してポート番号を設定します。

ポート番号の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章，およびマニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

(9)　ログのファイルサイズ変更[図データ]　[図データ]

Performance Managementの稼働状況を，Performance Management独自のログファイルに出力します。このログファイルを「共通メッセージログ」と呼びます。共通メッセージログは，デフォルトで2,048キロバイトのファイルが2個使用されます。このファイルサイズを変更したい場合に必要な設定です。

詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(10)　パフォーマンスデータの格納先の変更[図データ]　[図データ]

PFM - RM for Platformで管理されるパフォーマンスデータを格納するデータベースの保存先，バックアップ先，エクスポート先，またはインポート先のディレクトリを変更したい場合に必要な設定です。

設定方法については，「3.6.1　パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

(11)　動作ログ出力の設定[図データ]　[図データ]

アラーム発生時に動作ログを出力したい場合に必要な設定です。

動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。設定方法については，「付録I　動作ログの出力」を参照してください。

(12)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図データ]

PFM - RM for Platformの論理ホスト環境が作成できたら，環境定義をファイルにエクスポートします。

エクスポートでは，その論理ホストにセットアップされているPerformance Managementのプログラムの定義情報をファイルに一括出力します。同じ論理ホストにほかのPerformance Managementのプログラムをセットアップする場合は，セットアップが一とおり済んだあとにエクスポートしてください。

論理ホスト環境定義をエクスポートする手順を次に示します。

jpcconf ha exportコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をエクスポートする。

これまでの手順で作成した論理ホスト環境の定義情報を，エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。

例えば，lhostexp.txtファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合，次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha export -f lhostexp.txt

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha exportコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha exportコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(13)　論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー[図データ]　[図データ]

「(12)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート」でエクスポートした論理ホスト環境定義ファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(14)　共有ディスクのアンマウント[図データ]　[図データ]

ファイルシステムをアンマウントして，作業を終了します。

なお，その共有ディスクを続けて使用する場合は，ファイルシステムをアンマウントする必要はありません。

注意

共有ディスクがアンマウントされていても，指定した環境ディレクトリにjp1pcディレクトリがあり，jp1pcディレクトリ以下にファイルがある場合は，共有ディスクをマウントしないでセットアップしています。

この場合は次の手順で対処してください。

ローカルディスク上の指定した環境ディレクトリにあるjp1pcディレクトリをtarコマンドでアーカイブする。

共有ディスクをマウントする。

共有ディスク上に指定した環境ディレクトリがない場合は，環境ディレクトリを作成する。

共有ディスク上の環境ディレクトリにtarファイルを展開する。

共有ディスクをアンマウントする。

ローカルディスク上の指定した環境ディレクトリにあるjp1pcディレクトリ以下を削除する。

(15)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート[図データ]

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを，待機系ノードにインポートします。

実行系ノードで作成した論理ホストのPerformance Managementのプログラムを，待機系ノードで実行するための設定には，jpcconf ha importコマンドを使用します。1つの論理ホストに複数のPerformance Managementのプログラムがセットアップされている場合は，一括してインポートされます。

なお，このコマンドを実行するときには，共有ディスクをマウントしておく必要はありません。

論理ホスト環境定義ファイルをインポートする手順を次に示します。

jpcconf ha importコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をインポートする。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha import -f lhostexp.txt

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha importコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha importコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

コマンドを実行すると，待機系ノードの環境が，エクスポートファイルの内容と同じ環境になるように変更されます。これによって，論理ホストのPFM - RM for Platformを起動するための設定が実施されます。

また，セットアップ時にjpcconf port defineコマンドで固定のポート番号を設定している場合も，同様に設定されます。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all

実行系ノードでjpcconf ha listコマンドを実行した時と同じ内容が表示されることを確認してください。

(16)　クラスタソフトへのPFM - RM for Platformの登録[図データ]　[図データ]

Performance Managementのプログラムを論理ホスト環境で運用する場合は，クラスタソフトに登録して，クラスタソフトからの制御でPerformance Managementのプログラムを起動したり停止したりするように環境設定します。

クラスタソフトへPFM - RM for Platformを登録する方法は，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

PFM - RM for Platformをクラスタソフトに登録するときに設定する内容を説明します。

UNIXのクラスタソフトにアプリケーションを登録する場合，一般的に必要な項目は「起動」「停止」「動作監視」および「強制停止」の4つです。

PFM - RM for Platformでの設定方法を次の表に示します。

表5‒4　クラスタソフトに登録するPFM - RM for Platformの制御方法

項番

項目

説明

1

起動

次のコマンドを順に実行して，PFM - RM for Platformを起動します。

jpcspm start -key AH -lhost 論理ホスト名

jpcspm start -key RMPlatform -lhost 論理ホスト名 -inst インスタンス名

起動するタイミングは，共有ディスクと論理IPアドレスが使用できる状態になったあとです。

2

停止

次のコマンドを順に実行して，PFM - RM for Platformを停止します。

jpcspm stop -key RMPlatform -lhost 論理ホスト名 -inst インスタンス名

jpcspm stop -key AH -lhost 論理ホスト名

停止するタイミングは，共有ディスクと論理IPアドレスが使用できない状態になる前です。

なお，障害などでサービスが停止している場合は，jpcspm stopコマンドの戻り値が3になります。この場合はサービスが停止されているので，正常終了で処理されます。

戻り値で実行結果を判定するクラスタソフトの場合は，戻り値を0に設定するなどの対応をしてください。

3

動作監視

psコマンドを実行して，次のプロセスが動作していることを確認します。

ps -ef | grep "プロセス名 論理ホスト名" | grep -v "grep 監視対象のプロセス"

監視対象のプロセスを次に示します。

jpcagt7，agt7/jpcsto,jpcah

プロセス名については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

なお，Performance Managementの運用中，メンテナンスなどの理由でプロセスが一時的に停止することがあります。これに備えて，動作監視を抑止する方法（例えば，メンテナンス中を意味するファイルがあると監視をしないなど）を用意することをお勧めします。

4

強制停止

強制停止が必要な場合は，次のコマンドを実行します。

jpcspm stop -key all -lhost 論理ホスト名 -kill immediate

-keyオプションのサービスキーに指定できるのは，allだけです。

注意

コマンドを実行すると，指定した論理ホスト環境すべてのPerformance Managementのプロセスが，SIGKILL送信によって強制停止されます。このとき，サービス単位ではなく，論理ホスト単位でPerformance Managementが強制停止されます。

強制停止は，通常の停止を実行しても停止できない場合に限って実行するように設定してください。

注意

クラスタに登録するPerformance Managementのプログラムは，クラスタで起動や停止を制御します。このため，OS起動時の自動起動設定をしないでください。

Performance Managementのプログラムを日本語環境で実行する場合，クラスタソフトに登録するスクリプトでLANG環境変数を設定してから，Performance Managementのコマンドを実行するようにしてください。

クラスタソフトがコマンドの戻り値で実行結果を判定する場合は，Performance Managementのコマンドの戻り値をクラスタソフトの期待する値に変換するように設定してください。Performance Managementのコマンドの戻り値については，各コマンドのリファレンスを確認してください。

psコマンドで表示される文字の長さはOSによって異なります。論理ホスト名とインスタンス名を合わせて，47文字以内になるように設定してください。また，psコマンドで動作監視する場合，事前にpsコマンドで論理ホストがすべて表示されているか確認してください。表示が途中で切れてしまっている場合は表示されている文字までを監視するように設定してください。なお，psコマンドでプロセス名および論理ホスト名を特定する場合，psコマンドがプロセス名および論理ホスト名の取得に失敗することがあります。psコマンドがプロセス名および論理ホスト名の取得に失敗すると，［　］（角括弧）が付いて表示されるケースがあります。OSのpsコマンドのリファレンスを確認して，コマンドを再実行してください。

監視対象ホストを起動してから，PFM - RM for Platformを起動してください。また，停止する場合は，PFM - RM for Platformを停止してから，監視対象ホストを停止してください。

(17)　クラスタソフトからの起動・停止の確認[図データ]　[図データ]

クラスタソフトからの操作で，Performance Managementのプログラムの起動および停止を各ノードで実行し，正常に動作することを確認してください。

(18)　クラスタシステムでの環境設定[図データ]　[図データ]

Performance Managementのプログラムのセットアップ終了後，PFM - Web Consoleから，運用に合わせて監視対象の稼働状況についてのレポートを表示できるようにしたり，監視対象で問題が発生したときにユーザーに通知できるようにしたりするために，Performance Managementのプログラムの環境を設定します。

Performance Managementのプログラムの環境設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

5.4.5　UNIX版のクラスタシステムでのSSHの接続設定方法

SSHの接続設定方法の詳細については，「3.2.1(5)　パフォーマンスデータを収集するのに必要な環境設定（UNIXの場合）」および「3.2.5　UNIX版のSSHの接続設定方法」を参照してください。

5.5　Windows版のクラスタシステムでのアンインストールとアンセットアップ

ここでは，クラスタシステムで運用していたPFM - RM for Platformのアンインストールとアンセットアップについて説明します。

なお，PFM - Managerのアンインストールとアンセットアップについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

5.5.1　Windows版のクラスタシステムでのアンインストールとアンセットアップの流れ

クラスタシステムで運用していたPFM - RM for Platformのアンインストールおよびアンセットアップの流れを次の図に示します。

図5‒7　クラスタシステムでのPFM - RM for Platformのアンインストールおよびアンセットアップの流れ（Windowsの場合）

5.5.2　Windows版のクラスタシステムでのアンセットアップ手順

論理ホスト環境をアンセットアップします。

アンセットアップ手順には，実行系ノードと待機系ノードをそれぞれアンセットアップする必要があります。実行系ノード，待機系ノードの順にアンセットアップしてください。

なお，ここでの[図データ]は実行系ノードで実施する項目を，[図データ]は待機系ノードで実施する項目を示します。また，[図データ]は次に示すセットアップ項目を示します。

使用する環境によって必要となるセットアップ項目

デフォルトの設定を変更したい場合のセットアップ項目

PFM - RM for Platformのアンセットアップ手順について説明します。

(1)　クラスタソフトからの停止[図データ]　[図データ]

クラスタソフトでの操作で，実行系ノードと待機系ノードで起動しているすべてのPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止してください。

停止する方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(2)　共有ディスクのオンライン設定[図データ]

共有ディスクがオンラインになっていることを確認します。

共有ディスクがオンラインになっていない場合は，クラスタソフトやボリュームマネージャでの操作などで，共有ディスクをオンラインにしてください。

(3)　ポート番号の設定の解除[図データ]　[図データ]

この手順は，ファイアウォールを使用する環境で，セットアップ時にjpcconf port defineコマンドでポート番号を設定した場合に必要な手順です。

ポート番号の解除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章，およびマニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

(4)　PFM - RM for Platformの論理ホストのアンセットアップ[図データ]

論理ホストのアンセットアップ手順を次に示します。

なお，共有ディスクがオフラインになっている状態で論理ホスト環境を削除した場合は，物理ホスト上に存在する論理ホストの設定だけが削除され，共有ディスク上のフォルダやファイルは削除されません。この場合は，共有ディスクをオンラインにし，環境フォルダ以下のjp1pcフォルダを手動で削除してください。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all-lhost 論理ホスト名

論理ホスト環境をアンセットアップする前に，現在の設定を確認します。論理ホスト名や共有ディスクのパスなどを確認してください。

jpcconf target unsetupコマンドを実行して，PFM - RM for Platformの監視ホストの情報を削除する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf target unsetup -key RMPlatform -lhost 論理ホスト名 -inst インスタンス名 -target 監視対象名

jpcconf target unsetupコマンドを実行すると，論理ホストの監視対象ホストが監視対象外になります。

jpcconf inst unsetupコマンドを実行して，PFM - RM for Platformのインスタンス環境を削除する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf inst unsetup -key RMPlatform -lhost 論理ホスト名 -inst インスタンス名

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf inst unsetupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf inst unsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

jpcconf inst unsetupコマンドを実行すると，論理ホストのインスタンスを起動するための設定が削除されます。また，共有ディスク上のインスタンス用のファイルが削除されます。

jpcconf ha unsetupコマンドを実行して，PFM - RM for Platformの論理ホスト環境を削除する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha unsetup -key RMPlatform -lhost 論理ホスト名

jpcconf ha unsetupコマンドを実行すると，論理ホストのPFM - RM for Platformを起動するための設定が削除されます。また，共有ディスク上の論理ホスト用のファイルが削除されます。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all

論理ホスト環境からPFM - RM for Platformが削除されていることを確認してください。

(5)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのアンセットアップ[図データ]　[図データ]

PFM - RM for Platformのほかに，同じ論理ホストからアンセットアップするPerformance Managementプログラムがある場合は，この段階でアンセットアップしてください。

アンセットアップ手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。また，各PFM - RMマニュアルまたは各PFM - Agentマニュアルのクラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(6)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図データ]

PFM - RM for Platformの論理ホスト環境が削除できたら，環境定義をファイルにエクスポートします。

Performance Managementでは，環境定義のエクスポートとインポートによって実行系ノードと待機系ノードを同様の環境に設定します。実行系ノードでエクスポートした環境定義（Performance Managementの定義が削除されている）を，待機系ノードにインポートすると，待機系ノードの既存の環境定義（Performance Managementの定義が削除前のままの状態で残っている）と比較し，差分（実行系ノードで削除された部分）を確認して，Performance Managementの環境定義を削除します。

論理ホスト環境定義ファイルをエクスポートする手順を次に示します。

jpcconf ha exportコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をエクスポートする。

Performance Managementの論理ホスト環境の定義情報を，エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。例えば，lhostexp.txtファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合，次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha export -f lhostexp.txt

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha exportコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha exportコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(7)　論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー[図データ]　[図データ]

「(6)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート」でエクスポートした論理ホスト環境定義ファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(8)　共有ディスクのオフライン[図データ]　[図データ]

クラスタソフトやボリュームマネージャでの操作などで，共有ディスクをオフラインにして，作業を終了します。

なお，その共有ディスクを続けて使用する場合は，オフラインにする必要はありません。

(9)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート[図データ]

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを，待機系ノードにインポートします。なお，待機系ノードでは，インポート時に共有ディスクをオフラインにする必要はありません。

論理ホスト環境定義ファイルをインポートする手順を次に示します。

jpcconf ha importコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をインポートする。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha import -f lhostexp.txt

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha importコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha importコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

コマンドを実行すると，待機系ノードの環境が，エクスポートファイルの内容と同じ環境になるように変更されます。これによって，論理ホストのPFM - RM for Platformを起動するための設定が削除されます。ほかの論理ホストのPerformance Managementのプログラムをアンセットアップしている場合は，それらの設定も削除されます。また，セットアップ時にjpcconf port defineコマンドで固定のポート番号を設定している場合も，同様に解除されます。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all

実行系ノードでjpcconf ha listコマンドを実行したときと同じ内容が表示されることを確認してください。

(10)　クラスタソフトからのPFM - RM for Platformの登録解除[図データ]　[図データ]

クラスタソフトから，論理ホストのPFM - RM for Platformに関する設定を削除してください。

設定を削除する方法は，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(11)　PFM - Managerでの設定の削除[図データ]　[図データ]

PFM - Web ConsoleからPFM - Managerにログインして，アンセットアップするPFM - RM for Platformに関連する設定を削除してください。

PFM - Managerで設定を削除する手順を次に示します。

PFM - Managerサービスを起動する。

「5.5.2(1)　クラスタソフトからの停止」でPFM - Managerサービスを停止している場合，クラスタソフトの操作でPFM - Managerサービスを起動してください。起動する方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

PFM - Web Consoleからエージェントを削除する。

PFM - Managerのエージェント情報を削除する。

例えば，PFM - Managerが論理ホストjp1-hal上で動作し，PFM - RM for Platformが論理ホストjp1-halrmp上で動作している場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all¥tools¥jpctool service delete -id サービスID -host jp1-halrmp -lhost jp1-hal

サービスIDには削除するエージェントのサービスIDを指定してください。

PFM - Managerサービスを再起動する。

サービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

PFM - Managerホストのサービス情報を反映する。

PFM - Web Consoleホストにサービス情報の削除を反映するため，PFM - Manager ホストとPFM - Web Consoleホストのエージェント情報を同期します。エージェント情報を同期するにはjpctool service syncコマンドを使用してください。

5.5.3　Windows版のクラスタシステムでのアンインストール手順

PFM - RM for Platformを実行系ノードと待機系ノードのそれぞれからアンインストールします。

アンインストール手順は，クラスタシステムを適用していない場合と同じです。手順については，「3.3.3　Windows版のアンインストール手順」を参照してください。

注意

PFM - RM for Platformをアンインストールする場合は，PFM - RM for PlatformをアンインストールするノードのPerformance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止してください。

論理ホスト環境を削除しないでPFM - RM for Platformをアンインストールすると，環境フォルダが残ることがあります。その場合は，環境フォルダを手動で削除してください。

5.6　UNIX版のクラスタシステムでのアンインストールとアンセットアップ

ここでは，クラスタシステムで運用していたPFM - RM for Platformのアンインストールとアンセットアップについて説明します。

なお，PFM - Managerのアンインストールとアンセットアップについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

5.6.1　UNIX版のクラスタシステムでのアンインストールとアンセットアップの流れ

クラスタシステムで運用していたPFM - RM for Platformのアンインストールおよびアンセットアップの流れを次の図に示します。

図5‒8　クラスタシステムでのPFM - RM for Platformのアンインストールおよびアンセットアップの流れ（UNIXの場合）

5.6.2　UNIX版のクラスタシステムでのアンセットアップ手順

論理ホスト環境をアンセットアップします。

アンセットアップ手順には，実行系ノードと待機系ノードをそれぞれアンセットアップする必要があります。実行系ノード，待機系ノードの順にアンセットアップしてください。

なお，ここでの[図データ]は実行系ノードで実施する項目を，[図データ]は待機系ノードで実施する項目を示します。また，[図データ]は次に示すセットアップ項目を示します。

使用する環境によって必要となるセットアップ項目

デフォルトの設定を変更したい場合のセットアップ項目

PFM - RM for Platformのアンセットアップ手順について説明します。

(1)　クラスタソフトからの停止[図データ]　[図データ]

クラスタソフトでの操作で，実行系ノードと待機系ノードで起動しているすべてのPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止してください。

停止する方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(2)　共有ディスクのマウント[図データ]

共有ディスクがマウントされていることを確認します。

共有ディスクがマウントされていない場合は，クラスタソフトやボリュームマネージャでの操作などで，共有ディスクをマウントしてください。

注意

共有ディスクがアンマウントされていても，アンセットアップする論理ホストの環境ディレクトリにjp1pcディレクトリがあり，jp1pcディレクトリ以下にファイルがある場合は，共有ディスクをマウントしないでセットアップしています。この場合は次の手順で対処してください。

ローカルディスク上のアンセットアップする論理ホストの環境ディレクトリにあるjp1pcディレクトリをtarコマンドでアーカイブする。

共有ディスクをマウントする。

共有ディスク上にアンセットアップする論理ホストの環境ディレクトリがない場合は，環境ディレクトリを作成する。

共有ディスク上のアンセットアップする論理ホストの環境ディレクトリにtarファイルを展開する。

共有ディスクをアンマウントする。

ローカルディスク上のアンセットアップする論理ホストの環境ディレクトリにあるjp1pcディレクトリ以下を削除する。

(3)　ポート番号の設定の解除[図データ]　[図データ]

この手順は，ファイアウォールを使用する環境で，セットアップ時にjpcconf port defineコマンドでポート番号を設定した場合に必要な手順です。

ポート番号の解除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章，およびマニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

(4)　PFM - RM for Platformの論理ホストのアンセットアップ[図データ]

論理ホストのアンセットアップ手順を次に示します。

なお，共有ディスクがマウントされていない状態で論理ホスト環境を削除した場合は，物理ホスト上に存在する論理ホストの設定だけが削除され，共有ディスク上のディレクトリやファイルは削除されません。この場合，共有ディスクをマウントし，環境ディレクトリ以下のjp1pcディレクトリを手動で削除する必要があります。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all -lhost 論理ホスト名

論理ホスト環境をアンセットアップする前に，現在の設定を確認します。論理ホスト名や共有ディスクのパスなどを確認してください。

jpcconf target unsetupコマンドを実行して，PFM - RM for Platformの監視ホストの情報を削除する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf target unsetup -key RMPlatform -lhost 論理ホスト名 -inst インスタンス名 -target 監視対象名

jpcconf target unsetupコマンドを実行すると，論理ホストの監視対象ホストが監視対象外になります。

jpcconf inst unsetupコマンドを実行して，PFM - RM for Platformのインスタンス環境を削除する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf inst unsetup -key RMPlatform -lhost 論理ホスト名 -inst インスタンス名

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf inst unsetupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf inst unsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

jpcconf inst unsetupコマンドを実行すると，論理ホストのインスタンスを起動するための設定が削除されます。また，共有ディスク上のインスタンス用のファイルが削除されます。

jpcconf ha unsetupコマンドを実行して，PFM - RM for Platformの論理ホスト環境を削除する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha unsetup -key RMPlatform -lhost 論理ホスト名

jpcconf ha unsetupコマンドを実行すると，論理ホストのPFM - RM for Platformを起動するための設定が削除されます。また，共有ディスク上の論理ホスト用のファイルが削除されます。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all

論理ホスト環境からPFM - RM for Platformが削除されていることを確認してください。

(5)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのアンセットアップ[図データ]　[図データ]

PFM - RM for Platformのほかに，同じ論理ホストからアンセットアップするPerformance Managementプログラムがある場合は，この段階でアンセットアップしてください。

アンセットアップ手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。また，各PFM - RMマニュアルまたは各PFM - Agentマニュアルのクラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(6)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図データ]

PFM - RM for Platformの論理ホスト環境が削除できたら，環境定義をファイルにエクスポートします。

Performance Managementでは，環境定義のエクスポートとインポートによって実行系ノードと待機系ノードを同様の環境に設定します。実行系ノードでエクスポートした環境定義（Performance Managementの定義が削除されている）を，待機系ノードにインポートすると，待機系ノードの既存の環境定義（Performance Managementの定義が削除前のままの状態で残っている）と比較し，差分（実行系ノードで削除された部分）を確認してPerformance Managementの環境定義を削除します。

論理ホスト環境定義ファイルをエクスポートする手順を次に示します。

jpcconf ha exportコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をエクスポートする。

Performance Managementの論理ホスト環境の定義情報を，エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。例えば，lhostexp.txtファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合，次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha export -f lhostexp.txt

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha exportコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha exportコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(7)　論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー[図データ]　[図データ]

「(6)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート」でエクスポートした論理ホスト環境定義ファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(8)　共有ディスクのアンマウント[図データ]　[図データ]

ファイルシステムをアンマウントして，作業を終了します。

なお，その共有ディスクを続けて使用する場合は，ファイルシステムをアンマウントする必要はありません。

(9)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート[図データ]

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを，待機系ノードにインポートします。なお，待機系ノードでは，インポート時に共有ディスクをアンマウントする必要はありません。

論理ホスト環境定義ファイルをインポートする手順を次に示します。

jpcconf ha importコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をインポートする。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha import -f lhostexp.txt

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha importコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha importコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

コマンドを実行すると，待機系ノードの環境をエクスポートファイルの内容と同じ環境になるように設定変更します。これによって，論理ホストのPFM - RM for Platformを起動するための設定が削除されます。ほかの論理ホストのPerformance Managementのプログラムをアンセットアップしている場合は，それらの設定も削除されます。また，セットアップ時にjpcconf port defineコマンドで固定のポート番号を設定している場合も，解除されます。

jpcconf ha listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all

実行系ノードでjpcconf ha listコマンドを実行したときと同じ内容が表示されることを確認してください。

(10)　クラスタソフトからのPFM - RM for Platformの登録解除[図データ]　[図データ]

クラスタソフトから，論理ホストのPFM - RM for Platformに関する設定を削除してください。

設定を削除する方法は，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(11)　PFM - Managerでの設定の削除[図データ]　[図データ]

PFM - Web ConsoleからPFM - Managerにログインして，アンセットアップするPFM - RM for Platformに関連する設定を削除してください。

PFM - Managerで設定を削除する手順を次に示します。

PFM - Managerサービスを起動する。

「5.6.2(1)　クラスタソフトからの停止」でPFM - Managerサービスを停止している場合，クラスタソフトの操作でPFM - Managerサービスを起動してください。起動する方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

PFM - Web Consoleからエージェントを削除する。

PFM - Managerのエージェント情報を削除する。

例えば，PFM - Managerが論理ホストjp1-hal上で動作し，PFM - RM for Platformが論理ホストjp1-halrmp上で動作している場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpctool service delete -id サービスID -host jp1-halrmp -lhost jp1-hal

サービスIDには削除するエージェントのサービスIDを指定してください。

PFM - Managerサービスを再起動する。

サービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

PFM - Managerホストのサービス情報を反映する。

PFM - Web Consoleホストにサービス情報の削除を反映するため，PFM - Manager ホストとPFM - Web Consoleホストのエージェント情報を同期します。エージェント情報を同期するにはjpctool service syncコマンドを使用してください。

5.6.3　UNIX版のクラスタシステムでのアンインストール手順

PFM - RM for Platformを実行系ノードと待機系ノードのそれぞれからアンインストールします。

アンインストール手順は，クラスタシステムを適用していない場合と同じです。手順については，「3.4.3　UNIX版のアンインストール手順」を参照してください。

注意

PFM - RM for Platformをアンインストールする場合は，PFM - RM for PlatformをアンインストールするノードのPerformance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止してください。

論理ホスト環境を削除しないでPFM - RM for Platformをアンインストールすると，環境ディレクトリが残ることがあります。その場合は，環境ディレクトリを手動で削除してください。

5.7　PFM - RM for Platformのシステム構成の変更

監視対象システムのネットワーク構成の変更や，ホスト名の変更などに応じて，PFM - RM for Platformのシステム構成を変更する場合があります。

PFM - RM for Platformのシステム構成を変更する場合，PFM - ManagerやPFM - Web Consoleの設定変更もあわせて実施する必要があります。Performance Managementのシステム構成を変更する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。なお，論理ホスト名を変更するときに，固有の追加作業が必要なPFM - Agentもありますが，PFM - RM for Platformの場合，固有の追加作業は必要ありません。

5.8　クラスタシステムでのPFM - RM for Platformの運用方式の変更

ここでは，クラスタシステムでPFM - RM for Platformの運用方式を変更する手順を説明します。

Performance Management全体の運用方式を変更する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

5.8.1　クラスタシステムでのインスタンス環境の更新

クラスタシステムでインスタンス環境を更新したい場合は，論理ホスト名とインスタンス名を確認し，インスタンス環境の各設定項目を更新します。インスタンス環境の設定は，実行系ノードのPFM - RMホストで実施します。

更新する情報については，「3.6.2　インスタンス環境の更新」を参照してあらかじめ確認してください。

論理ホスト名とインスタンス名を確認するには，jpcconf ha listコマンドを使用します。また，インスタンス環境を更新するには，jpcconf inst setupコマンドを使用します。

インスタンス環境を更新する手順を次に示します。複数のインスタンス環境を更新する場合は，この手順を繰り返し実施します。

論理ホスト名とインスタンス名を確認する。

更新したいインスタンス環境で動作しているPFM - RM for Platformを示すサービスキーを指定して，jpcconf ha listコマンドを実行します。

例えば，PFM - RM for Platformの論理ホスト名とインスタンス名を確認したい場合，次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all

設定されている論理ホスト名がjp1-halrmp，インスタンス名がSDC1の場合，このコマンドを実行すると，次のように表示されます。

更新したいインスタンス環境のPFM - RM for Platformのサービスが起動されている場合は，クラスタソフトからサービスを停止する。

手順2で共有ディスクがオフライン（アンマウント）になった場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオンライン（マウント）にする。

更新したいインスタンス環境のPFM - RM for Platformを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcconf inst setupコマンドを実行する。

例えば，PFM - RM for Platformの論理ホスト名がjp1-halrmp，インスタンス名がSDC1のインスタンス環境を更新する場合，次のようにコマンドを実行します。

jpcconf inst setup -key RMPlatform -lhost jp1-halrmp -inst SDC1

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf inst setupコマンドは非対話形式でも実行できます。

jpcconf inst setupコマンドを非対話形式で実行する手順については「3.1.4(2)　インスタンス環境の設定」を参照してください。

なお，jpcconf inst setupコマンドを非対話形式で実行する場合，手順5の作業は必要ありません。

PFM - RM for Platformのインスタンス環境を更新する。

PFM - RM for Platformのインスタンス環境を，コマンドの指示に従って入力します。PFM - RM for Platformのインスタンス環境については，「3.6.2　インスタンス環境の更新」を参照してください。現在設定されている値が表示されます（ただしRMHost_Passwordの値は表示されません）。表示された値を変更しない場合は，リターンキーだけを押してください。すべての入力が終了すると，インスタンス環境が更新されます。

更新したインスタンス環境のサービスを，クラスタソフトから再起動する。

サービスの起動方法および停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

重要

更新できない項目の値を変更したい場合は，インスタンス環境を削除したあと，再作成してください。

コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

5.8.2　クラスタシステムでの監視対象の更新

クラスタシステムで監視対象を更新したい場合は，監視対象名を確認し，監視対象を更新します。監視対象の設定は，実行系ノードのPFM - RMホストで実施します。

更新する情報については，Windowsの場合は「3.1.4(3)　監視対象の設定」，UNIXの場合は「3.2.4(4)　監視対象の設定」を参照して，あらかじめ確認してください。

監視対象名を確認するには，jpcconf target listコマンド，監視対象の設定内容を確認するにはjpcconf target displayコマンドを使用します。また，監視対象を更新するには，jpcconf target setupコマンドを使用します。

メモ

監視対象を更新するときに，PFM - RM for Platformのサービスを停止する必要はありません。

監視対象を更新する手順を次に示します。複数の監視対象を更新する場合は，この手順を繰り返し実施します。

監視対象名を確認する。

更新したい監視対象を監視しているPFM - RM for Platformを示すサービスキー，論理ホスト名，およびインスタンス名を指定して，jpcconf target listコマンドを実行します。

例えば，論理ホスト名がjp1-halrmp，インスタンス名がSDC1のPFM - RM for Platformの監視対象名を確認したい場合，次のようにコマンドを実行します。

jpcconf target list -key RMPlatform -lhost jp1-halrmp -inst SDC1

このコマンドを実行すると，次のように表示されます。

＜出力例＞

Targets:
targethost1
targethost2
Groups:
All

監視対象の設定内容を確認する。

更新したい監視対象を監視しているPFM - RM for Platformを示すサービスキー，論理ホスト名，インスタンス名，および監視対象名を指定して，jpcconf target displayコマンドを実行します。

例えば，論理ホスト名がjp1-halrmp，インスタンス名がSDC1，監視対象名がtargethost1の監視対象の設定内容を確認する場合，次のようにコマンドを実行します。

jpcconf target display -key RMPlatform -lhost jp1-halrmp -inst SDC1 -target targethost1

共有ディスクがオフライン（アンマウント）になった場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオンライン（マウント）にする。

更新したい監視対象を監視しているPFM - RM for Platformを示すサービスキー，論理ホスト名，インスタンス名，および監視対象名を指定して，jpcconf target setupコマンドを実行する。

例えば，論理ホスト名がjp1-halrmp，インスタンス名がSDC1，監視対象名がtargethost1のPFM - RM for Platformの監視対象を更新する場合，次のようにコマンドを実行します。

jpcconf target setup -key RMPlatform -lhost jp1-halrmp -inst SDC1 -target targethost1

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf target setupコマンドは非対話形式でも実行できます。

jpcconf target setupコマンドを非対話形式で実行する手順については「3.1.4(3)　監視対象の設定」を参照してください。

なお，jpcconf target setupコマンドを非対話形式で実行する場合，手順5の作業は必要ありません。

PFM - RM for Platformの監視対象を更新する。

PFM - RM for Platformの監視対象情報を，コマンドの指示に従って入力します。PFM - RM for Platformの監視対象情報については，「3.6.3　監視対象の更新」を参照してください。現在設定されている値が表示されます（ただしPasswordの値は表示されません）。表示された値を変更しない場合は，リターンキーだけを押してください。すべての入力が終了すると，監視対象が更新されます。

重要

更新できない項目の値を変更したい場合は，監視対象情報を削除したあと，再作成してください。

5.8.3　クラスタシステムでの論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポート

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポートは，次の操作を実行した場合だけ実施します。

論理ホストのセットアップ，インスタンス環境の設定，および監視対象の設定時に，論理ホスト上のノード構成を変更した。

PFM - RM for Platformの論理ホストのセットアップ方法について，次に示します。

Windowsの場合：「5.3.4(3)　PFM - RM for Platformの論理ホストのセットアップ」を参照してください。

UNIXの場合：「5.4.4(3)　PFM - RM for Platformの論理ホストのセットアップ」を参照してください。

インスタンス環境の設定方法について，次に示します。

Windowsの場合：「5.3.4(5)　インスタンス環境の設定」を参照してください。

UNIXの場合：「5.4.4(5)　インスタンス環境の設定」を参照してください。

監視対象の設定方法について，次に示します。

Windowsの場合：「5.3.4(6)　監視対象の設定」を参照してください。

UNIXの場合：「5.4.4(6)　監視対象の設定」を参照してください。

他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ時に，論理ホスト環境定義ファイルのエクスポートが必要な操作を実行した。

他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ方法について，次に示します。

Windowsの場合：「5.3.4(7)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ」を参照してください。

UNIXの場合：「5.4.4(7)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ」を参照してください。

ネットワークの設定時に，ポート番号を設定した。

ネットワークの設定方法について，次に示します。

Windowsの場合：「5.3.4(8)　ネットワークの設定」を参照してください。

UNIXの場合：「5.4.4(8)　ネットワークの設定」を参照してください。

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポートの手順について，次に示します。

Windowsの場合：「5.3.4(12)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート」〜「5.3.4(15)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート」を参照してください。

UNIXの場合：「5.4.4(12)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート」〜「5.4.4(15)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート」を参照してください。

なお，インスタンス環境および監視対象の更新だけを実施した場合は，論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポートは不要です。

インスタンス環境の更新方法については，「5.8.1　クラスタシステムでのインスタンス環境の更新」を参照してください。また，監視対象の更新方法については，「5.8.2　クラスタシステムでの監視対象の更新」を参照してください。

第3編　リファレンス編

6　監視テンプレート

この章では，PFM - RM for Platformの監視テンプレートについて説明します。

監視テンプレートの概要

PFM - RM for Platformで用意されているアラームやレポートを「監視テンプレート」と呼びます。アラームとレポートを定義する場合，次の方法があります。

PFM - RM for Platformで定義されているアラームやレポートをそのまま使用する。

PFM - RM for Platformで定義されているアラームやレポートをコピーしてカスタマイズする。

ウィザードを使用して新規に定義する。

監視テンプレートのレポートとアラームは，必要な情報があらかじめ定義されているので，コピーしてそのまま使用したり，ユーザーの環境に合わせてカスタマイズしたりできます。そのため，ウィザードを使用して新規に定義をしなくても，監視対象の運用状況を監視する準備が容易にできるようになります。

この章では，PFM - RM for Platformで定義されている監視テンプレートのアラームとレポートの設定内容について説明します。

監視テンプレートの使用方法の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の稼働分析のためのレポートの作成，またはアラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。

注意

監視テンプレートのアラームに設定されているしきい値は参考例です。監視テンプレートのアラームを使用する場合は，コピーして，環境やOSに合わせて適切なしきい値を設定してください。

アラームの記載形式

ここでは，アラームの記載形式を示します。アラームは，アルファベット順に記載しています。

アラーム名

監視テンプレートのアラーム名を示します。

概要

このアラームで監視できる監視対象の概要について説明します。

主な設定

このアラームの主な設定値を表で説明します。

表は，PFM - Web Consoleの［プロパティ］画面の設定項目と監視テンプレートで定義されているアラームの設定値との対応を示しています。

［プロパティ］画面は，PFM - Web Consoleの［アラーム階層］タブでアラームアイコンをクリックし，［プロパティの表示］メソッドをクリックすると表示されます。各アラームの設定の詳細については，［プロパティ］画面で確認してください。

なお，条件式で異常条件と警告条件が同じ場合は，アラームイベントは異常のものだけが発行されます。

アラームテーブル

このアラームが格納されているアラームテーブルを示します。

関連レポート

このアラームに関連する監視テンプレートのレポートを示します。

PFM - Web Consoleの［エージェント階層］タブでエージェントアイコンをクリックし，［アラームの状態の表示］メソッドで表示される[図データ]アイコンをクリックすると，このレポートを表示できます。

アラーム一覧

1つ以上のアラームを1つのテーブルにまとめたものを「アラームテーブル」と呼びます。PFM - RM for Platformの監視テンプレートで定義されているアラームは，アラームテーブルの形式で，PFM - Web Consoleの［アラーム階層］タブに表示される「RM Platform」フォルダに格納されています。

アラームテーブル名を次に示します。

PFM RM Platform Template Alarms 09.10

PFM RM Platform Template Alarms [APP] 09.10

PFM RM Platform Template Alarms [PS] 09.10

PFM RM Platform Template Alarms [SVC] 09.10

アラームテーブル名の[ ]内の表示

[ ]内は，そのアラームテーブルがどんな監視項目に対応しているかを示しています。[ ]が付かないアラームテーブルは，基本的なアラームをまとめたアラームテーブルです。

アラームテーブル名末尾の「09.10」

アラームテーブルのバージョンを示します。

監視テンプレートで定義されているアラームを使用する際は，Performance Managementシステムで使用しているアラームテーブルのバージョンおよびバージョンの互換性をご確認ください。アラームテーブルのバージョンおよびバージョン互換については，「付録H　バージョン互換」を参照してください。

PFM - RM for Platformの監視テンプレートで定義されているアラームを，アルファベット順で次の表に示します。

表6‒1　アラーム一覧

アラームテーブル名

アラーム名

監視対象

監視目的

PFM RM Platform Template Alarms 09.10

Available Memory

物理メモリー領域の未使用サイズ（メガバイト単位）

稼働状況監視

CPU Usage

プロセッサの使用率（%）

性能情報監視

Disk Busy %

ディスクがビジー状態であった経過時間の割合（%）

Disk Free Size

論理ディスクの未使用領域のサイズ（メガバイト単位）

稼働状況監視

Disk Service Time

ビジー状態のデバイス

性能情報監視

Disk Space

使用可能な領域全体に対する論理ディスクの空き領域の割合（%）

稼働状況監視

I/O Wait Time

ホスト全体のプロセッサがI/O待ちの状態だった時間の割合（%）

性能情報監視

Kernel CPU

ホスト全体のプロセッサがカーネルモードで動作している時間の割合（%）

Network Received

ネットワークインターフェースで受信されるデータ量の割合（バイト/秒）

Page Faults

ページフォルトが発生した回数

Pagescans

ページスキャンが発生した回数

Processor Queue

実行準備ができているプロセッサのキュー内の要求数

Run Queue

実行キューにあるスレッド数

Swap Outs

スワップアウト処理によって取り出されたページ数

Target Host Status

監視対象ホストへの接続状況

稼働状況監視

Used Swap Mbytes

仮想メモリー領域の使用サイズ（メガバイト単位）

User CPU

ホスト全体のプロセッサがユーザーモードで動作しているホスト全体の時間の割合（%）

性能情報監視

PFM RM Platform Template Alarms [PS] 09.10

Process Existence

プログラム名

稼働状況監視

PFM RM Platform Template Alarms [SVC] 09.10

Service Stop

サービスコントロールマネージャーデータベースで使用されているサービス名，およびデータ収集時のサービスの状態

Service Stop(dsp nm)

サービスを識別するためにユーザーインターフェースプログラムによって使用されている名前，およびデータ収集時のサービスの状態

PFM RM Platform Template Alarms [APP] 09.10

Application Status

Application Summary（PD_APP2）レコードで監視しているアプリケーションの状態

PFM - RM for Platformでは，監視テンプレートとしてシステムが正常に運用しているかどうかを監視する稼働状況監視のアラームと，システムが十分なサービスを提供しているかどうかを監視する性能情報監視のアラームを提供しています。目的に合わせて必要なアラームを設定してください。

注意

アラームで使用しているフィールドは，監視対象ホストのOSによってサポートしていない場合があります。その場合，アラームは使用しないでください。

監視対象ホストのOSごとに，アラームで使用しているフィールドのサポート可否を次の表に示します。

表6‒2　アラームで使用しているフィールドのサポート可否（監視テンプレート）

アラーム名

監視対象ホストのOS

未サポートのOSでアラームを使用した場合

Windows

HP-UX

Solaris

AIX

Linux

Available Memory

○

○

○

○

○

−

CPU Usage

○

○

○

○

○

−

Disk Busy %

○

○

○

○

○

−

Disk Free Size

○

○

○

○

○

−

Disk Service Time

○

○

○

○

○

−

Disk Space

○

○

○

○

○

−

I/O Wait Time

×

○

○

○

○

アラームの条件式に一致しないため，アラームイベントは発行されません。

Kernel CPU

○

○

○

○

○

−

Network Received

○

×

×

×

×

アラームの条件式に一致しないため，アラームイベントは発行されません。

Page Faults

○

×

○

○

×

アラームの条件式に一致しないため，アラームイベントは発行されません。

Pagescans

×

○

×

○

×

アラームの条件式に一致しないため，アラームイベントは発行されません。

Processor Queue

○

×

×

×

×

アラームの条件式に一致しないため，アラームイベントは発行されません。

Run Queue

×

○

○

○

○

アラームの条件式に一致しないため，アラームイベントは発行されません。

Swap Outs

×

○

○

×

○

アラームの条件式に一致しないため，アラームイベントは発行されません。

Target Host Status

○

○

○

○

○

−

Used Swap Mbytes

○

○

○

○

○

−

User CPU

○

○

○

○

○

−

Process Existence

○

○

○

○

○

−

Service Stop

○

×

×

×

×

アラームの条件式に一致しないため，アラームイベントは発行されません。

Service Stop(dsp nm)

○

×

×

×

×

アラームの条件式に一致しないため，アラームイベントは発行されません。

Application Status

○

○

○

○

○

−

（凡例）

○：アラームで使用しているフィールドはサポートしています

×：アラームで使用しているフィールドは未サポートです

−：該当しません

Application Status

概要

Application Statusアラームは，Application Summary（PD_APP2）レコードで監視しているアプリケーションの状態を監視します。

主な設定

表6‒3　PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ設定値（Application Status）

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

RM Platform

アラームメッセージテキスト

Status of application(%CVS1) has changed

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

する

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

しない

回しきい値超過

0

インターバル中

0

アラーム条件式

レコード

Application Summary（APP2）

フィールド

Application Name

Application Exist

Application Status

異常条件

Application Name = *

AND Application Exist = ABNORMAL

AND Application Status = ABNORMAL

警告条件

Application Name = *

AND Application Exist = NORMAL

AND Application Status = ABNORMAL

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です

アラームテーブル

PFM RM Platform Template Alarms [APP] 09.10

関連レポート

Reports/RM Platform/Troubleshooting/Real-Time/Application Status

Available Memory

概要

Available Memoryアラームは，物理メモリー領域の未使用サイズ（メガバイト単位）を監視します。

監視する値は，プロセスへの割り当て，またはシステムがすぐに利用できるゼロメモリー，空きメモリー，およびスタンバイメモリー（キャッシュ済み）の収集時の領域の合計です。この値は，平均値ではなく最新の監視値となります。

主な設定

表6‒4　PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ設定値（Available Memory）

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

RM Platform

アラームメッセージテキスト

Available memory is below %CVS megabytes

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アラーム条件式

レコード

System Summary（PI）

フィールド

Free Mem Mbytes

異常条件

Free Mem Mbytes < 3

警告条件

Free Mem Mbytes < 4

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です

アラームテーブル

PFM RM Platform Template Alarms 09.10

関連レポート

Reports/RM Platform/Troubleshooting/Real-Time/Memory Used Status

CPU Usage

概要

CPU Usageアラームは，プロセッサの使用率（%）を監視します。監視する値は，プロセッサが非アイドル状態のスレッドを実行した経過時間の割合です。

マルチプロセッサ環境に関係なく最大値は100%で表示されます。

主な設定

表6‒5　PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ設定値（CPU Usage）

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

RM Platform

アラームメッセージテキスト

CPU is at %CVS% utilization

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アラーム条件式

レコード

System Summary（PI）

フィールド

CPU %

異常条件

CPU % >= 90

警告条件

CPU % >= 80

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です

アラームテーブル

PFM RM Platform Template Alarms 09.10

関連レポート

Reports/RM Platform/Status Reporting/Real-Time/CPU Used Status

Disk Busy %

概要

Disk Busy %アラームは，ディスクのビジー率（%）を監視します。監視する値は，読み込みおよび書き込み要求の処理でディスクがビジーだった経過時間の割合です。

デバイスに対する処理が連続で実行される場合に「100」を超えることがあります。

主な設定

表6‒6　PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ設定値（Disk Busy %）

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

RM Platform

アラームメッセージテキスト

Disk busy(%CVS1) is %CVS2%

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

4

インターバル中

5

アラーム条件式

レコード

Physical Disk Overview（PI_PDSK）

フィールド

ID

Busy %

異常条件

ID <> "_Total"

AND (Busy % >= "90")

警告条件

ID <> "_Total"

AND (Busy % >= "80")

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です

アラームテーブル

PFM RM Platform Template Alarms 09.10

関連レポート

Reports/RM Platform/Troubleshooting/Real-Time/Physical Disk Busy Status

注意

メッセージテキストに値を表示するには，アラーム条件式にフィールドを設定してください。Disk Busy %アラームでは，IDフィールドを必ず満たす条件値を指定しています。

Disk Free Size

概要

Disk Free Sizeアラームは，論理ディスクの未使用領域を監視します。

主な設定

表6‒7　PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ設定値（Disk Free Size）

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

RM Platform

アラームメッセージテキスト

Disk free size(%CVS1) is %CVS2 megabytes

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

する

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

−

回しきい値超過

−

インターバル中

−

アラーム条件式

レコード

Logical Disk Overview（PI_LDSK）

フィールド

ID

Free Mbytes

異常条件

ID <> "_Total"

AND (Free Mbytes < "5120")

警告条件

ID <> "_Total"

AND (Free Mbytes < "10240")

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です

アラームテーブル

PFM RM Platform Template Alarms 09.10

関連レポート

Reports/RM Platform/Status Reporting/Real-Time/Free Megabytes - Logical Disk

注意

メッセージテキストに値を表示するには，アラーム条件式にフィールドを設定してください。Disk Free Sizeアラームでは，IDフィールド（ドライブ名）を必ず満たす条件値を設定しています。

Disk Service Time

概要

Disk Service Timeアラームは，ビジー状態のデバイスを監視します。監視する値は，要求がI/Oキューに到達してから終了するまでに掛かった平均時間です。

主な設定

表6‒8　PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ設定値（Disk Service Time）

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

RM Platform

アラームメッセージテキスト

Average disk time(%CVS1) is %CVS2 secs

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アラーム条件式

レコード

Physical Disk Overview（PI_PDSK）

フィールド

ID

Avg Disk Time

異常条件

ID <> "_Total"

AND Avg Disk Time > 0.1

警告条件

ID <> "_Total"

AND Avg Disk Time > 0.06

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です

アラームテーブル

PFM RM Platform Template Alarms 09.10

関連レポート

Reports/RM Platform/Status Reporting/Real-Time/Avg Disk Time Status

Disk Space

概要

Disk Spaceアラームは，使用可能な領域全体に対する論理ディスクの空き領域の割合を監視します。

主な設定

表6‒9　PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ設定値（Disk Space）

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

RM Platform

アラームメッセージテキスト

Available disk space(%CVS1) is %CVS2%

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アラーム条件式

レコード

Logical Disk Overview（PI_LDSK）

フィールド

ID

Free Mbytes %

Size

異常条件

ID <> "_Total"

AND (Free Mbytes % < 5 AND Size > 0)

警告条件

ID <> "_Total"

AND (Free Mbytes % < 15 AND Size > 0)

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です

アラームテーブル

PFM RM Platform Template Alarms 09.10

関連レポート

Reports/RM Platform/Status Reporting/Real-Time/Free Megabytes - Logical Disk

I/O Wait Time

概要

I/O Wait Timeアラームは，ホスト全体のプロセッサがI/O待ちの状態だった時間の割合を監視します。

主な設定

表6‒10　PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ設定値（I/O Wait Time）

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

RM Platform

アラームメッセージテキスト

I/O wait time is %CVS%

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アラーム条件式

レコード

System Summary（PI）

フィールド

Wait %

異常条件

Wait % > 80

警告条件

Wait % > 60

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です

アラームテーブル

PFM RM Platform Template Alarms 09.10

関連レポート

Reports/RM Platform/Status Reporting/Real-Time/CPU Used Status

注意

監視対象ホストのOSがWindowsの場合，このアラームは使用しないでください。

Kernel CPU

概要

Kernel CPUアラームは，ホスト全体のプロセッサが，カーネルモードで動作している時間の割合を監視します。

主な設定

表6‒11　PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ設定値（Kernel CPU）

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

RM Platform

アラームメッセージテキスト

Kernel mode CPU usage is %CVS%

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アラーム条件式

レコード

System Summary（PI）

フィールド

System %

異常条件

System % > 75

警告条件

System % > 50

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です

アラームテーブル

PFM RM Platform Template Alarms 09.10

関連レポート

Reports/RM Platform/Status Reporting/Real-Time/CPU Used Status

Network Received

概要

Network Receivedアラームは，ネットワークインターフェースカードの帯域幅を超えるデータ受信がないかを監視します。

主な設定

表6‒12　PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ設定値（Network Received）

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

RM Platform

アラームメッセージテキスト

Received is %CVS bytes/sec

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

3

インターバル中

5

アラーム条件式

レコード

Network Interface Overview（PI_NET）

フィールド

Rcvd Bytes/sec

異常条件

Rcvd Bytes/sec >= 50000※1

警告条件

Rcvd Bytes/sec >= 50000※2

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です

注※1

指定する値の目安は，NICの帯域幅の約70％です。

注※2

指定する値の目安は，NICの帯域幅の約50％です。

アラームテーブル

PFM RM Platform Template Alarms 09.10

関連レポート

Reports/RM Platform/Troubleshooting/Real-Time/Network Data

注意

監視対象ホストのOSがUNIXの場合，このアラームは使用しないでください。

このアラームの異常条件および警告条件の値には50000が定義されています。このアラームを使用する場合，ユーザーの環境に合わせて異常条件および警告条件の値を変更してください。

Page Faults

概要

Page Faultsアラームは，メモリーの負荷状況を監視します。

主な設定

表6‒13　PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ設定値（Page Faults）

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

RM Platform

アラームメッセージテキスト

Page fault is %CVS/sec

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アラーム条件式

レコード

System Summary（PI）

フィールド

Page Fault Counts/sec

異常条件

Page Fault Counts/sec >=5

警告条件

Page Fault Counts/sec >=4

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です

アラームテーブル

PFM RM Platform Template Alarms 09.10

関連レポート

Reports/RM Platform/Troubleshooting/Real-Time/System Overview

注意

監視対象ホストのOSがHP-UXまたはLinuxの場合，このアラームは使用しないでください。

Pagescans

概要

Pagescansアラームは，システムが使用できる仮想メモリーを監視します。監視する値は，1秒ごとに発生したページスキャンの回数です。

主な設定

表6‒14　PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ設定値（Pagescans）

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

RM Platform

アラームメッセージテキスト

Pagescan rate is %CVS/sec

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アラーム条件式

レコード

System Summary（PI）

フィールド

Page Scan Counts/sec

異常条件

Page Scan Counts/sec > 150

警告条件

Page Scan Counts/sec > 100

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です

アラームテーブル

PFM RM Platform Template Alarms 09.10

関連レポート

Reports/RM Platform/Troubleshooting/Real-Time/System Overview

注意

監視対象ホストのOSがWindows，Linux，またはSolarisの場合，このアラームは使用しないでください。

Process Existence

概要

Process Existenceアラームは，プロセスの消滅を監視します。プロセスの存在が確認されない場合，プロセスが停止していることを示します。

主な設定

表6‒15　PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ設定値（Process Existence）

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

RM Platform

アラームメッセージテキスト

Process status has changed

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

しない

回しきい値超過

0

インターバル中

0

アラーム条件式

レコード

Application Process Overview（PD_APS）

フィールド

Program Name

異常条件

Program Name = jpcsto.exe※

警告条件

Program Name = jpcsto.exe※

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です

注※

監視するプログラム名を設定してください。PD_APSレコードの「Program Name」フィールドを確認して，このフィールドと同じ文字列を入力する必要があります。

取得元の情報にASCIIコードの文字（0x20〜0x7E）以外が含まれる場合，PD_APSレコードの「Program Name」フィールドには，「#(0x23)」に変換された値が格納されます。1バイト単位で変換されるため，例えば，マルチバイト文字の「Ａ」（全角）は次のように変換されます。

取得元の情報

変換後の情報

文字コードの種類

バイナリ

バイナリ

文字列

Shift-JISコード

8260

2360

#`

EUCコード

A3C1

2323

##

UTF-8コード

EFBCA1

232323

###

アラームテーブル

PFM RM Platform Template Alarms [PS] 09.10

関連レポート

なし

Processor Queue

概要

Processor Queueアラームは，プロセッサの混雑を監視します。

主な設定

表6‒16　PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ設定値（Processor Queue）

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

RM Platform

アラームメッセージテキスト

Queue Length is %CVS

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アラーム条件式

レコード

System Summary（PI）

フィールド

Processor Queue Length

異常条件

Processor Queue Length >= 10

警告条件

Processor Queue Length >= 2

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です

アラームテーブル

PFM RM Platform Template Alarms 09.10

関連レポート

Reports/RM Platform/Status Reporting/Real-Time/CPU Used Status

注意

監視対象ホストのOSがUNIXの場合，このアラームは使用しないでください。

Run Queue

概要

Run Queueアラームは，実行キューにあるスレッド数を監視します。

主な設定

表6‒17　PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ設定値（Run Queue）

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

RM Platform

アラームメッセージテキスト

Run queue avg five minute is %CVS

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

−

回しきい値超過

−

インターバル中

−

アラーム条件式

レコード

System Summary（PI）

フィールド

Run Queue Avg 5 min

異常条件

Run Queue Avg 5 min > 8

警告条件

Run Queue Avg 5 min > 4

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です

アラームテーブル

PFM RM Platform Template Alarms 09.10

関連レポート

Reports/RM Platform/Status Reporting/Real-Time/CPU Used Status

注意

監視対象ホストのOSがWindowsの場合，このアラームは使用しないでください。

Service Stop

概要

Service Stopアラームは，サービスコントロールマネージャーデータベースで使用されているサービス名，およびデータ収集時のサービスの状態を監視します。アプリケーションサービス（プロセス）が起動中（Running）以外の場合，サービスが停止していることを示します。

主な設定

表6‒18　PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ設定値（Service Stop）

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

RM Platform

アラームメッセージテキスト

State of service(%CVS1) has changed

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

しない

回しきい値超過

0

インターバル中

0

アラーム条件式

レコード

Application Service Overview（PD_ASVC）

フィールド

Service Name

State

異常条件

Service Name = JP1PCAGT_7S_RM※

AND State <> Running

警告条件

Service Name = JP1PCAGT_7S_RM※

AND State <> Running

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です

注※

監視するサービス名を設定してください。表の設定値は，インスタンス名が「RM」のRemote Monitor Storeサービスのサービス名を設定する場合の例です。PD_ASVCレコードの「Service Name」フィールドを確認して，このフィールドと同じ文字列を入力する必要があります。

取得元の情報にASCIIコードの文字（0x20〜0x7E）以外が含まれる場合，PD_ASVCレコードの「Service Name」フィールドには，「#(0x23)」に変換された値が格納されます。1バイト単位で変換されるため，例えば，マルチバイト文字の「Ａ」（全角）は次のように変換されます。

取得元の情報

変換後の情報

文字コードの種類

バイナリ

バイナリ

文字列

Shift-JISコード

8260

2360

#`

EUCコード

A3C1

2323

##

UTF-8コード

EFBCA1

232323

###

アラームテーブル

PFM RM Platform Template Alarms [SVC] 09.10

関連レポート

なし

注意

監視対象ホストのOSがUNIXの場合，このアラームは使用しないでください。

Service Stop(dsp nm)

概要

Service Stop(dsp nm)アラームは，サービスを識別するためにユーザーインターフェースプログラムによって使用されている名前（表示名），およびデータ収集時のサービスの状態を監視します。アプリケーションサービス（プロセス）が起動中（Running）以外の場合，サービスが停止していることを示します。

主な設定

表6‒19　PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ設定値（Service Stop(dsp nm)）

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

RM Platform

アラームメッセージテキスト

State of service(%CVS1) has changed

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

しない

回しきい値超過

0

インターバル中

0

アラーム条件式

レコード

Application Service Overview（PD_ASVC）

フィールド

Display Name

State

異常条件

Display Name = PFM - RM Store for Platform RM※

AND State <> Running

警告条件

Display Name = PFM - RM Store for Platform RM※

AND State <> Running

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です

注※

監視するサービスの表示名を設定してください。表の設定値は，インスタンス名が「RM」のRemote Monitor Storeサービスの表示名を設定する場合の例です。PD_ASVCレコードの「Display Name」フィールドを確認して，このフィールドと同じ文字列を入力する必要があります。

取得元の情報にASCIIコードの文字（0x20〜0x7E）以外が含まれる場合，PD_ASVCレコードの「Display Name」フィールドには，「#(0x23)」に変換された値が格納されます。1バイト単位で変換されるため，例えば，マルチバイト文字の「Ａ」（全角）は次のように変換されます。

取得元の情報

変換後の情報

文字コードの種類

バイナリ

バイナリ

文字列

Shift-JISコード

8260

2360

#`

EUCコード

A3C1

2323

##

UTF-8コード

EFBCA1

232323

###

アラームテーブル

PFM RM Platform Template Alarms [SVC] 09.10

関連レポート

なし

注意

監視対象ホストのOSがUNIXの場合，このアラームは使用しないでください。

Swap Outs

概要

Swap Outsアラームは，スワップ領域を監視します。

主な設定

表6‒20　PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ設定値（Swap Outs）

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

RM Platform

アラームメッセージテキスト

Swapout rate is %CVS/sec

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

−

回しきい値超過

−

インターバル中

−

アラーム条件式

レコード

System Summary（PI）

フィールド

Swap-Out Pages/sec

異常条件

Swap-Out Pages/sec > 200

警告条件

Swap-Out Pages/sec > 100

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です

アラームテーブル

PFM RM Platform Template Alarms 09.10

関連レポート

Reports/RM Platform/Troubleshooting/Real-Time/System Overview

注意

監視対象ホストのOSがWindowsまたはAIXの場合，このアラームは使用しないでください。

Target Host Status

概要

Target Host Statusアラームは，監視対象ホストへの接続状況を監視します。

主な設定

表6‒21　PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ設定値（Target Host Status）

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

RM Platform

アラームメッセージテキスト

Target Host status has changed

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アラーム条件式

レコード

System Status（PD）

フィールド

Status

異常条件

Status <> SUCCESS

警告条件

Status <> SUCCESS

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です

アラームテーブル

PFM RM Platform Template Alarms 09.10

関連レポート

Reports/RM Platform/Troubleshooting/Recent Past/Target Host Status

Used Swap Mbytes

概要

Used Swap Mbytesアラームは，メモリーの使用状況を監視します。

主な設定

表6‒22　PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ設定値（Used Swap Mbytes）

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

RM Platform

アラームメッセージテキスト

Used swap is %CVS megabytes

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アラーム条件式

レコード

System Summary（PI）

フィールド

Used Swap Mbytes

異常条件

Used Swap Mbytes >= 1024※1

警告条件

Used Swap Mbytes >= 1024※2

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です

注※1

指定する値の目安は，Total Swap Mbytesの値の約90%です。

注※2

Total Mem Mbytesの値を設定してください。

アラームテーブル

PFM RM Platform Template Alarms 09.10

関連レポート

Reports/RM Platform/Troubleshooting/Real-Time/Pool Nonpaged Status

注意

このアラームの異常条件および警告条件の値には1024が定義されています。このアラームを使用する場合，ユーザーの環境に合わせて異常条件および警告条件の値を変更してください。

User CPU

概要

User CPUアラームは，ホスト全体のプロセッサが，ユーザーモードで動作しているホスト全体の時間の割合を監視します。

主な設定

表6‒23　PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ設定値（User CPU）

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目

詳細項目

基本情報

プロダクト

RM Platform

アラームメッセージテキスト

User mode CPU usage is %CVS%

アラームを有効にする

する

アラーム通知

状態が変化した時に通知する

通知対象

アラームの状態変化

すべてのデータを評価する

しない

監視時刻範囲

常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する

する

回しきい値超過

2

インターバル中

3

アラーム条件式

レコード

System Summary（PI）

フィールド

User %

異常条件

User % > 85

警告条件

User % > 65

アクション

Eメール

−

コマンド

−

SNMP

異常，警告，正常

（凡例）

−：設定は常に無効です

アラームテーブル

PFM RM Platform Template Alarms 09.10

関連レポート

Reports/RM Platform/Status Reporting/Real-Time/CPU Used Status

レポートの記載形式

ここでは，レポートの記載形式を示します。レポートは，アルファベット順に記載しています。

レポート名

監視テンプレートのレポート名を示します。

レポート名に「(Multi-Agent)」が含まれるレポートは，複数のインスタンスについて情報を表示するレポートです。

レポート名に「(Multi-Agent)」が含まれないレポートは，単一のインスタンスについて情報を表示するレポートです。

概要

このレポートで表示できる情報の概要について説明します。

格納先

このレポートの格納先を示します。

レコード

このレポートで使用するパフォーマンスデータが，格納されているレコードを示します。履歴レポートを表示するためには，この欄に示すレコードを収集するように，あらかじめ設定しておく必要があります。レポートを表示する前に，PFM - Web Consoleの［エージェント階層］画面でエージェントのプロパティを表示して，このレコードが「Log = Yes」に設定されているか確認してください。リアルタイムレポートの場合，設定する必要はありません。

フィールド

このレポートで使用するレコードのフィールドについて，表で説明します。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

このレポートに関連づけられた，監視テンプレートのレポートを表で説明します。このドリルダウンレポートを表示するには，PFM - Web Consoleのレポートウィンドウのドリルダウンレポートプルダウンメニューから，該当するドリルダウンレポート名を選択し，［レポートの表示］をクリックしてください。なお，レポートによってドリルダウンレポートを持つものと持たないものがあります。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

このレポートのフィールドに関連づけられた，監視テンプレートのレポートを表で説明します。このドリルダウンレポートを表示するには，PFM - Web Consoleのレポートウィンドウのグラフ，一覧，または表をクリックしてください。履歴レポートの場合，時間項目からドリルダウンレポートを表示することで，より詳細な時間間隔でレポートを表示できます。なお，レポートによってドリルダウンレポートを持つものと持たないものがあります。

ドリルダウンレポートについての詳細は，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の稼働分析のためのレポートの作成について説明している章を参照してください。

レポートのディレクトリ構成

PFM - RM for Platformのレポートのディレクトリ構成を次に示します。<　>内は，ディレクトリ名を示します。

+-- <RM Platform>
    +-- <Monthly Trend>
    |   +-- CPU Used Status
    |   +-- CPU Used Status (Multi-Agent)
    |   +-- Memory Used Status (Multi-Agent)
    +-- <Status Reporting>
    |   +-- <Daily Trend>
    |   |   +-- CPU Used Status (Multi-Agent)
    |   |   +-- Memory Paging Status
    |   |   +-- Memory Used Status
    |   |   +-- Memory Used Status (Multi-Agent)
    |   +-- <Real-Time>
    |   |   +-- Avg Disk Time Status
    |   |   +-- CPU Used Status
    |   |   +-- Free Megabytes - Logical Disk
    +-- <Troubleshooting>
        +-- <Real-Time>
        |   +-- CPU Per Processor Status
        |   +-- Memory Paging Status
        |   +-- Memory Used Status
        |   +-- Network Data
        |   +-- Physical Disk Busy Status
        |   +-- Pool Nonpaged Status
        |   +-- System Overview
        |   +-- Application Status
        |   +-- <Drillidown Only>
        |       +-- Application Process Status
        +-- <Recent Past>
            +-- Avg Disk Time Status
            +-- CPU Used Status
            +-- Free Megabytes - Logical Disk
            +-- Memory Paging Status
            +-- Memory Used Status
            +-- Network Data
            +-- Physical Disk Busy Status
            +-- Pool Nonpaged Status
            +-- System Overview
            +-- Target Host Status
            +-- <Drillidown Only>
                +-- Application Process Count

各ディレクトリの説明を次に示します。

「Monthly Trend」ディレクトリ

過去1か月間の1日ごとに集計された情報を表示するレポートが格納されています。1か月のシステムの傾向を分析するために使用します。

「Status Reporting」ディレクトリ

日ごとに集計された情報を表示するレポートが格納されています。システムの総合的な状態を見るために使用します。また，履歴レポートのほかにリアルタイムレポートの表示もできます。

「Daily Trend」ディレクトリ

過去24時間の1時間ごとに集計された情報を表示するレポートが格納されています。1日ごとにシステムの状態を確認するために使用します。

「Real-Time」ディレクトリ

システムの状態を確認するためのリアルタイムレポートが格納されています。

「Troubleshooting」ディレクトリ

トラブルを解決するのに役立つ情報を表示するレポートが格納されています。システムに問題が発生した場合，問題の原因を調査するために使用します。

「Real-Time」ディレクトリ

現在のシステムの状態を確認するためのリアルタイムレポートが格納されています。

「Recent Past」ディレクトリ

過去1時間の分単位ごとに集計された情報を表示する履歴レポートが格納されています。

さらに，これらのディレクトリの下位には，次のディレクトリがあります。

「Drilldown Only」ディレクトリ

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）として表示されるレポートが格納されています。そのレポートのフィールドに関連する詳細な情報を表示するために使用します。

レポート一覧

PFM - RM for Platformの監視テンプレートで定義されているレポートを次の表に示します。

表6‒24　レポート一覧

カテゴリー

レポート名

表示する情報

システム

System Overview（システムの稼働状況を示すリアルタイムレポート）

現在のシステムの稼働状況を表示します。

System Overview（システムの稼働状況を示す履歴レポート）

過去1時間の分単位に集計されたシステムの稼働状況を表示します。

Target Host Status（監視対象ホストへの接続状況や監視対象ホストのOSの情報を示す履歴レポート）

過去1時間の分単位に集計された監視対象ホストへの接続状況や監視対象ホストのOSの情報を表示します。

ディスク

Avg Disk Time Status（物理ディスクI/Oの平均時間を示すリアルタイムレポート）

現在の物理ディスクI/Oの平均動作時間を表示します。

Avg Disk Time Status（物理ディスクI/Oの平均時間を示す履歴レポート）

過去1時間の分単位に集計された物理ディスクI/Oの平均動作時間を表示します。

Free Megabytes - Logical Disk（論理ディスクで使用できる領域を示すリアルタイムレポート）

現在の論理ディスクで使用できる領域に関連する情報を表示します。

Free Megabytes - Logical Disk（論理ディスクで使用できる領域を示す履歴レポート）

過去1時間の分単位に集計された論理ディスクで使用できる領域に関連する情報を表示します。

Physical Disk Busy Status（ディスクがビジーだった経過時間を示すリアルタイムレポート）

現在のディスクがビジーだった経過時間の割合を表示します。

Physical Disk Busy Status（ディスクがビジーだった経過時間を示す履歴レポート）

過去1時間の分単位に集計されたディスクがビジーだった経過時間の割合を表示します。

ネットワーク

Network Data（ネットワーク間での通信状況を示すリアルタイムレポート）

現在のネットワーク間での通信状況について表示します。

Network Data（ネットワーク間での通信状況を示す履歴レポート）

過去1時間の分単位に集計されたネットワーク間での通信状況について表示します。

プロセッサ

CPU Per Processor Status（プロセッサごとのプロセッサ使用率を示すリアルタイムレポート）

現在のプロセッサごとのプロセッサ使用率を表示します。

CPU Used Status（CPUの使用状況を示すリアルタイムレポート）

現在のシステムのCPU使用状況を表示します。

CPU Used Status（CPUの使用状況を示す履歴レポート（1か月））

過去1か月の日単位に集計されたシステムのCPU使用状況を表示します。

CPU Used Status（CPUの使用状況を示す履歴レポート（1時間））

過去1時間の分単位に集計されたシステムのCPU使用状況を表示します。

CPU Used Status (Multi-Agent)（複数システムのCPUの使用状況を示す履歴レポート（1か月））

過去1か月の日単位に集計された複数システムのCPU使用状況を表示します。

CPU Used Status (Multi-Agent)（複数システムのCPUの使用状況を示す履歴レポート（1日））

過去1日（24時間）の時間単位に集計された複数システムのCPU使用状況を表示します。

メモリー

Memory Paging Status（メモリーやページングの情報を示すリアルタイムレポート）

現在のメモリーやページングの情報を表示します。

Memory Paging Status（メモリーやページングの情報を示す履歴レポート（1日））

過去1日（24時間）の時間単位に集計されたメモリーやページングの情報を表示します。

Memory Paging Status（メモリーやページングの情報を示す履歴レポート（1時間））

過去1時間の分単位に集計されたメモリーやページングの情報を表示します。

Memory Used Status（システムの物理メモリー使用状況を示すリアルタイムレポート）

現在のシステムの物理メモリー使用状況を表示します。

Memory Used Status（システムの物理メモリー使用状況を示す履歴レポート（1日））

過去1日（24時間）の時間単位に集計されたシステムの物理メモリー使用状況を表示します。

Memory Used Status（システムの物理メモリー使用状況を示す履歴レポート（1時間））

過去1時間の分単位に集計されたシステムの物理メモリー使用状況を表示します。

Memory Used Status (Multi-Agent)（複数システムの物理メモリーの使用状況を示す履歴レポート（1か月））

過去1か月の日単位に集計された複数システムの物理メモリー使用状況を表示します。

Memory Used Status (Multi-Agent)（複数システムの物理メモリーの使用状況を示す履歴レポート（1日））

過去1日（24時間）の時間単位に集計された複数システムの物理メモリー使用状況を表示します。

Pool Nonpaged Status（システムのページアウト不可能な物理メモリーのサイズを示すリアルタイムレポート）

現在のシステムのページアウト不可能な物理メモリーのサイズを表示します。

Pool Nonpaged Status（システムのページアウト不可能な物理メモリーのサイズを示す履歴レポート）

過去1時間の分単位に集計されたシステムのページアウト不可能な物理メモリーのサイズを表示します。

プロセス

Application Status（アプリケーションの稼働状況を示すリアルタイムレポート）

現在のアプリケーションの稼働状況を表示します。

Application Process Status（アプリケーションのプロセスおよびサービスごとの稼働状況を示すリアルタイムレポート）

現在のアプリケーションのプロセスおよびサービスごとの稼働状況を表示します。

Application Process Count（アプリケーションのプロセスおよびサービスごとの稼働状況を示す履歴レポート）

過去1時間の分単位に集計されたアプリケーションのプロセスおよびサービスごとの稼働状況を表示します。

Application Process Count（アプリケーションのプロセスおよびサービスごとの稼働状況を示す履歴レポート）

概要

Application Process Countレポートは，過去1時間の分単位に集計されたアプリケーションのプロセスおよびサービスごとの稼働状況を表示します。表示形式は折れ線グラフです。このレポートは，ドリルダウンレポートです。

格納先

/RM Platform/Troubleshooting/Recent Past/Drilldown Only

レコード

PD_APPC

フィールド

表6‒25　フィールドの説明（Application Process Count（アプリケーションのプロセスおよびサービスごとの稼働状況を示す履歴レポート））

フィールド名

説明

Application Name

プロセス監視の設定で指定されたアプリケーション定義名です。

Monitoring Count

監視条件に一致する稼働中のプロセス数およびサービス数です。

Monitoring Label

監視条件を識別するための名称です。

Monitoring Max

監視数の上限値です。

Monitoring Min

監視数の下限値です。

Monitoring Number

監視条件の番号です。

Monitoring Status

監視数の条件結果です。

NORMAL：問題なし

ABNORMAL：異常あり

Polling Time

PFM - RMホストでの性能情報収集時刻です。

Target Host Time

監視対象ホスト上での性能情報収集時刻です。

Application Process Status（アプリケーションのプロセスおよびサービスごとの稼働状況を示すリアルタイムレポート）

概要

Application Process Statusレポートは，現在のアプリケーションのプロセスおよびサービスごとの稼働状況を表示します。表示形式は表です。このレポートは，ドリルダウンレポートです。

格納先

/RM Platform/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only

レコード

PD_APPD

フィールド

表6‒26　フィールドの説明（Application Process Status（アプリケーションのプロセスおよびサービスごとの稼働状況を示すリアルタイムレポート））

フィールド名

説明

Application Name

プロセス監視の設定で指定されたアプリケーション定義名です。

Monitoring Condition

監視するプロセスおよびサービスを特定するための条件式です。

Monitoring Count

監視条件に一致する稼働中のプロセス数およびサービス数です。

Monitoring Field

監視するフィールドです。

Monitoring Label

監視条件を識別するための名称です。

Monitoring Max

監視数の上限値です。

Monitoring Min

監視数の下限値です。

Monitoring Number

監視条件の番号です。

Monitoring Status

監視数の条件結果です。

NORMAL：問題なし

ABNORMAL：異常あり

Polling Time

PFM - RMホストでの性能情報収集時刻です。

Target Host Time

監視対象ホスト上での性能情報収集時刻です。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

表6‒27　ドリルダウンレポート（フィールドレベル）の説明（Application Process Status（アプリケーションのプロセスおよびサービスごとの稼働状況を示すリアルタイムレポート））

レポート名

説明

Application Process Count

過去1時間の分単位に集計されたアプリケーションのプロセスおよびサービスごとの稼働状況を表示します。このレポートを表示するには，Monitoring Countフィールドをクリックします。

Application Status（アプリケーションの稼働状況を示すリアルタイムレポート）

概要

Application Statusレポートは，現在のアプリケーションの稼働状況を表示します。表示形式は表です。

格納先

/RM Platform/Troubleshooting/Real-Time

レコード

PD_APP2

フィールド

表6‒28　フィールドの説明（Application Status（アプリケーションの稼働状況を示すリアルタイムレポート））

フィールド名

説明

Application Exist

プロセス監視の設定で指定されたアプリケーションの状態です。アプリケーションの状態は，監視対象に指定したプロセスおよびサービスの状態を基にして得られた結果です。

監視対象に指定したプロセスおよびサービスの状態を確認するには，Application Process Count（PD_APPC）レコードおよびApplication Process Detail（PD_APPD）レコードで表示されているMonitoring Statusを参照してください。

NORMAL：監視対象のうちのどれかの状態がNORMAL

ABNORMAL：監視対象の状態がすべてABNORMAL

Application Name

プロセス監視の設定で指定されたアプリケーション定義名です。

Application Status

プロセス監視の設定で指定されたアプリケーションの状態です。アプリケーションの状態は，監視対象に指定したプロセスおよびサービスの状態を基にして得られた結果です。

監視対象に指定したプロセスおよびサービスの状態を確認するには，Application Process Count（PD_APPC）レコードおよびApplication Process Detail（PD_APPD）レコードで表示されているMonitoring Statusを参照してください。

NORMAL：監視対象の状態がすべてNORMAL

ABNORMAL：監視対象のうちのどれかの状態がABNORMAL

Polling Time

PFM - RMホストでの性能情報収集時刻です。

Target Host Time

監視対象ホスト上での性能情報収集時刻です。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

表6‒29　ドリルダウンレポート（フィールドレベル）の説明（Application Status（アプリケーションの稼働状況を示すリアルタイムレポート））

レポート名

説明

Application Process Status

現在のアプリケーションのプロセスおよびサービスごとの稼働状況を表示します。このレポートを表示するには，Application Nameフィールドをクリックします。

Avg Disk Time Status（物理ディスクI/Oの平均時間を示すリアルタイムレポート）

概要

Avg Disk Time Statusレポートは，現在の物理ディスクI/Oの平均動作時間を表示します。表示形式は集合横棒グラフです。

格納先

/RM Platform/Status Reporting/Real-Time

レコード

PI_PDSK

フィールド

表6‒30　フィールドの説明（Avg Disk Time Status（物理ディスクI/Oの平均時間を示すリアルタイムレポート））

フィールド名

説明

Avg Disk Time

ディスクI/Oの平均動作時間（単位：秒）です。

ID

Windowsの場合

物理ディスク番号です。

UNIXの場合

デバイス名です。

Polling Time

PFM - RMホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Read Counts/sec

ディスクへの読み込み処理の速度（単位：回数/秒）です。

Read MBytes/sec

読み込み処理中にディスクにデータが転送される速度（単位：メガバイト/秒）です。

Target Host Time

監視対象ホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Total Counts/sec

ディスクへの読み込みおよび書き込み処理の速度（単位：回数/秒）です。

Total MBytes/sec

読み込みおよび書き込み処理中にディスク間でデータが転送される速度（単位：メガバイト/秒）です。

Write Counts/sec

ディスクへの書き込み処理の速度（単位：回数/秒）です。

Write MBytes/sec

書き込み処理中にディスクにデータが転送される速度（単位：メガバイト/秒）です。

Avg Disk Time Status（物理ディスクI/Oの平均時間を示す履歴レポート）

概要

Avg Disk Time Statusレポートは，過去1時間の分単位に集計された物理ディスクI/Oの平均動作時間を表示します。表示形式は集合横棒グラフです。

格納先

/RM Platform/Troubleshooting/Recent Past

レコード

PI_PDSK

フィールド

表6‒31　フィールドの説明（Avg Disk Time Status（物理ディスクI/Oの平均時間を示す履歴レポート））

フィールド名

説明

Avg Disk Time

ディスクI/Oの平均動作時間（単位：秒）です。

ID

Windowsの場合

物理ディスク番号です。

UNIXの場合

デバイス名です。

Polling Time

PFM - RMホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Read Counts/sec

ディスクへの読み込み処理の速度（単位：回数/秒）です。

Read MBytes/sec

読み込み処理中にディスクにデータが転送される速度（単位：メガバイト/秒）です。

Target Host Time

監視対象ホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Total Counts/sec

ディスクへの読み込みおよび書き込み処理の速度（単位：回数/秒）です。

Total MBytes/sec

読み込みおよび書き込み処理中にディスク間でデータが転送される速度（単位：メガバイト/秒）です。

Write Counts/sec

ディスクへの書き込み処理の速度（単位：回数/秒）です。

Write MBytes/sec

書き込み処理中にディスクにデータが転送される速度（単位：メガバイト/秒）です。

CPU Per Processor Status（プロセッサごとのプロセッサ使用率を示すリアルタイムレポート）

概要

CPU Per Processor Statusレポートは，現在のプロセッサごとのプロセッサ使用率を表示します。表示形式は積み上げ横棒グラフです。

格納先

/RM Platform/Troubleshooting/Real-Time

レコード

PI_CPU

フィールド

表6‒32　フィールドの説明（CPU Per Processor Status（プロセッサごとのプロセッサ使用率を示すリアルタイムレポート））

フィールド名

説明

CPU %

プロセッサのCPU使用率（単位：%）です。

ID

プロセッサの識別子です。

Idle %

プロセッサがアイドル状態だった時間の割合（単位：%）です。

Interrupt Counts/sec

Windowsの場合

プロセッサが，ハードウェア（システムクロック，マウス，ディスクドライバ，データ通信ライン，NIC，およびその他周辺機器などの割り込みが発生するデバイス）の割り込みを受信処理した数の割合（単位：回数/秒）です。

DPC（遅延プロシージャ呼び出し）の割り込みは含まれません。通常，システムの活動状況がない状態で，このフィールドが大幅に増加している状態は，低速なデバイスが存在するなどのハードウェアの問題を示します。

UNIXの場合

割り込みが発生した頻度（単位：回数/秒）です。

Polling Time

PFM - RMホスト上で性能情報を収集した時刻です。

System %

カーネルモードで実行したプロセッサの使用率（単位：%）です。

Target Host Time

監視対象ホスト上で性能情報を収集した時刻です。

User %

ユーザーモードで実行したプロセッサの使用率（単位：%）です。

Wait %

I/O待ちの状態だった時間の割合（単位：%）です。

CPU Used Status（CPUの使用状況を示すリアルタイムレポート）

概要

CPU Used Statusレポートは，現在のシステムのCPU使用状況を表示します。表示形式は折れ線グラフです。

格納先

/RM Platform/Status Reporting/Real-Time

レコード

PI

フィールド

表6‒33　フィールドの説明（CPU Used Status（CPUの使用状況を示すリアルタイムレポート））

フィールド名

説明

Active CPUs

プロセッサ数です。

CPU %

プロセッサの使用率（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

Idle %

アイドル状態だった時間の割合（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

Interrupt Counts/sec

Windowsの場合

プロセッサが，ハードウェア（システムクロック，マウス，ディスクドライバ，データ通信ライン，NIC，およびその他周辺機器などの割り込みが発生するデバイス）の割り込みを受信処理した頻度（単位：回数/秒）です。DPC（遅延プロシージャ呼び出し）の割り込みは含まれません。通常，システムの活動状況がない状態で，このフィールドが大幅に増加している状態は，低速なデバイスが存在するなどのハードウェアの問題を示します。

UNIXの場合

割り込みが発生した頻度（単位：回数/秒）です。

Polling Time

PFM - RMホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Processor Queue Length

プロセッサの時間を待っていて，実行準備ができているプロセッサのキュー内の要求数です。通常，キューの長さが継続的に2を超える状態の場合，プロセッサの混雑を示します。

Run Queue Avg 5 min

過去5分間に実行キュー内で待っていたスレッド数の平均です。

UNIXの場合，HP-UX，Solaris，またはAIXでは，この値にはI/O待ちのスレッド数が含まれません。Linuxでは，この値にはI/O待ちのスレッド数が含まれます。

System %

カーネルモードで実行したプロセッサの使用率（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

Target Host Time

監視対象ホスト上で性能情報を収集した時刻です。

User %

ユーザーモードで実行したプロセッサの使用率（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

Wait %

I/O待ちの状態だった時間の割合（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

表6‒34　ドリルダウンレポート（レポートレベル）の説明（CPU Used Status（CPUの使用状況を示すリアルタイムレポート））

レポート名

説明

CPU Per Processor Status

現在のプロセッサごとのプロセッサ使用率を表示します。

CPU Used Status（CPUの使用状況を示す履歴レポート（1か月））

概要

CPU Used Statusレポートは，過去1か月の日単位に集計されたシステムのCPU使用状況を表示します。表示形式は折れ線グラフです。

格納先

/RM Platform/Monthly Trend

レコード

PI

フィールド

表6‒35　フィールドの説明（CPU Used Status（CPUの使用状況を示す履歴レポート（1か月）））

フィールド名

説明

Active CPUs

プロセッサ数です。

CPU %

プロセッサの使用率（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

System %

カーネルモードで実行したプロセッサの使用率（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

User %

ユーザーモードで実行したプロセッサの使用率（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

CPU Used Status（CPUの使用状況を示す履歴レポート（1時間））

概要

CPU Used Statusレポートは，過去1時間の分単位に集計されたシステムのCPU使用状況を表示します。表示形式は折れ線グラフです。

格納先

/RM Platform/Troubleshooting/Recent Past

レコード

PI

フィールド

表6‒36　フィールドの説明（CPU Used Status（CPUの使用状況を示す履歴レポート（1時間）））

フィールド名

説明

Active CPUs

プロセッサ数です。

CPU %

プロセッサの使用率（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

Idle %

アイドル状態だった時間の割合（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

Interrupt Counts/sec

Windowsの場合

プロセッサが，ハードウェア（システムクロック，マウス，ディスクドライバ，データ通信ライン，NIC，およびその他周辺機器などの割り込みが発生するデバイス）の割り込みを受信処理した頻度（単位：回数/秒）です。DPC（遅延プロシージャ呼び出し）の割り込みは含まれません。通常，システムの活動状況がない状態で，このフィールドが大幅に増加している状態は，低速なデバイスが存在するなどのハードウェアの問題を示します。

UNIXの場合

割り込みが発生した頻度（単位：回数/秒）です。

Polling Time

PFM - RMホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Processor Queue Length

プロセッサの時間を待っていて，実行準備ができているプロセッサのキュー内の要求数です。通常，キューの長さが継続的に2を超える状態の場合，プロセッサの混雑を示します。

Run Queue Avg 5 min

過去5分間に実行キュー内で待っていたスレッド数の平均です。

UNIXの場合，HP-UX，Solaris，またはAIXでは，この値にはI/O待ちのスレッド数が含まれません。Linuxでは，この値にはI/O待ちのスレッド数が含まれます。

System %

カーネルモードで実行したプロセッサの使用率（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

Target Host Time

監視対象ホスト上で性能情報を収集した時刻です。

User %

ユーザーモードで実行したプロセッサの使用率（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

Wait %

I/O待ちの状態だった時間の割合（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

CPU Used Status (Multi-Agent)（複数システムのCPUの使用状況を示す履歴レポート（1か月））

概要

CPU Used Status (Multi-Agent)レポートは，過去1か月の日単位に集計された複数システムのCPU使用状況を表示します。表示形式は折れ線グラフです。

格納先

/RM Platform/Monthly Trend

レコード

PI

フィールド

表6‒37　フィールドの説明（CPU Used Status (Multi-Agent)（複数システムのCPUの使用状況を示す履歴レポート（1か月）））

フィールド名

説明

Active CPUs

プロセッサ数です。

Agent Host

PFM - RM for Platformが動作しているホスト名を含む識別子です。

CPU %

プロセッサの使用率（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

System %

カーネルモードで実行したプロセッサの使用率（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

User %

ユーザーモードで実行したプロセッサの使用率（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

表6‒38　ドリルダウンレポート（レポートレベル）の説明（CPU Used Status (Multi-Agent)（複数システムのCPUの使用状況を示す履歴レポート（1か月）））

レポート名

説明

CPU Used Status

過去1時間の分単位に集計されたシステムのCPU使用状態を表示します。

CPU Used Status (Multi-Agent)（複数システムのCPUの使用状況を示す履歴レポート（1日））

概要

CPU Used Status (Multi-Agent)レポートは，過去1日（24時間）の時間単位に集計された複数システムのCPU使用状況を表示します。表示形式は折れ線グラフです。

格納先

/RM Platform/Status Reporting/Daily Trend

レコード

PI

フィールド

表6‒39　フィールドの説明（CPU Used Status (Multi-Agent)（複数システムのCPUの使用状況を示す履歴レポート（1日）））

フィールド名

説明

Active CPUs

プロセッサ数です。

Agent Host

PFM - RM for Platformが動作しているホスト名を含む識別子です。

CPU %

プロセッサの使用率（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

Idle %

アイドル状態だった時間の割合（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

Interrupt Counts/sec

Windowsの場合

プロセッサが，ハードウェア（システムクロック，マウス，ディスクドライバ，データ通信ライン，NIC，およびその他周辺機器などの割り込みが発生するデバイス）割り込みを受信処理した頻度（単位：回数/秒）です。DPC（遅延プロシージャ呼び出し）割り込みは含まれません。通常，システムの活動状況がない状態で，このフィールドが大幅に増加している状態は，低速なデバイスが存在するなどのハードウェアの問題を示します。

UNIXの場合

割り込みが発生した頻度（単位：回数/秒）です。

Processor Queue Length

プロセッサの時間を待っていて，実行準備ができているプロセッサのキュー内の要求数です。通常，キューの長さが継続的に2を超える状態の場合，プロセッサの混雑を示します。

System %

カーネルモードで実行したプロセッサの使用率（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

User %

ユーザーモードで実行したプロセッサの使用率（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

Wait %

I/O待ちの状態だった時間の割合（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

Free Megabytes - Logical Disk（論理ディスクで使用できる領域を示すリアルタイムレポート）

概要

Free Megabytes - Logical Diskレポートは，現在の論理ディスクで使用できる領域に関連する情報を表示します。表示形式は集合横棒グラフです。

格納先

/RM Platform/Status Reporting/Real-Time

レコード

PI_LDSK

フィールド

表6‒40　フィールドの説明（Free Megabytes - Logical Disk（論理ディスクで使用できる領域を示すリアルタイムレポート））

フィールド名

説明

Device Name

デバイス名です。

Free Mbytes

未使用領域のサイズ（単位：メガバイト）です。

Free Mbytes %

未使用領域の割合（単位：%）です。

ID

Windowsの場合

論理ディスクボリューム名です。

UNIXの場合

ファイルシステムのマウントポイントです。

Polling Time

PFM - RMホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Size

ディスクサイズ（単位：メガバイト）です。

Target Host Time

監視対象ホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Free Megabytes - Logical Disk（論理ディスクで使用できる領域を示す履歴レポート）

概要

Free Megabytes - Logical Diskレポートは，過去1時間の分単位に集計された論理ディスクで使用できる領域に関連する情報を表示します。表示形式は集合横棒グラフです。

格納先

/RM Platform/Troubleshooting/Recent Past

レコード

PI_LDSK

フィールド

表6‒41　フィールドの説明（Free Megabytes - Logical Disk（論理ディスクで使用できる領域を示す履歴レポート））

フィールド名

説明

Device Name

デバイス名です。

Free Mbytes

未使用領域のサイズ（単位：メガバイト）です。

Free Mbytes %

未使用領域の割合（単位：%）です。

ID

Windowsの場合

論理ディスクボリューム名です。

UNIXの場合

ファイルシステムのマウントポイントです。

Polling Time

PFM - RMホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Size

ディスクサイズ（単位：メガバイト）です。

Target Host Time

監視対象ホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Memory Paging Status（メモリーやページングの情報を示すリアルタイムレポート）

概要

Memory Paging Statusレポートは，現在のメモリーやページングの情報を表示します。表示形式は折れ線グラフです。

格納先

/RM Platform/Troubleshooting/Real-Time

レコード

PI

フィールド

表6‒42　フィールドの説明（Memory Paging Status（メモリーやページングの情報を示すリアルタイムレポート））

フィールド名

説明

Free Swap %

Windowsの場合

仮想メモリー領域の未使用サイズの割合（単位：%）です。

UNIXの場合

スワップ領域の未使用サイズの割合（単位：%）です。

Free Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域の未使用サイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

スワップ領域の未使用サイズ（単位：メガバイト）です。

Page Fault Counts/sec

ページフォルトが発生した頻度（単位：回数/秒）です。

Page-In Pages/sec

ページインしたページ数の割合（単位：ページ数/秒）です。

Page-Out Pages/sec

ページアウトしたページ数の割合（単位：ページ数/秒）です。

Page Scan Counts/sec

ページスキャンが発生した頻度（単位：回数/秒）です。

Paging Pages/sec

ページフォルトが発生したときにページングしたページ数の割合（単位：ページ数/秒）です。

Page-In Pages/secフィールドとPage-Out Pages/secフィールドの合計値の割合です。通常，継続的に5を超える状態の場合，メモリーがシステムのボトルネックになっているおそれがあります。

Polling Time

PFM - RMホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Target Host Time

監視対象ホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Total Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域サイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

スワップ領域サイズ（単位：メガバイト）です。

Used Swap %

Windowsの場合

仮想メモリーの使用率（単位：%）です。

UNIXの場合

スワップ領域の使用率（単位：%）です。

Used Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域の使用（コミット）しているサイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

使用しているスワップ領域のサイズ（単位：メガバイト）です。

Memory Paging Status（メモリーやページングの情報を示す履歴レポート（1日））

概要

Memory Paging Statusレポートは，過去1日（24時間）の時間単位に集計されたメモリーやページングの情報を表示します。表示形式は折れ線グラフです。

格納先

/RM Platform/Status Reporting/Daily Trend

レコード

PI

フィールド

表6‒43　フィールドの説明（Memory Paging Status（メモリーやページングの情報を示す履歴レポート（1日）））

フィールド名

説明

Free Swap %

Windowsの場合

仮想メモリー領域の未使用サイズの割合（単位：%）です。

UNIXの場合

スワップ領域の未使用サイズの割合（単位：%）です。

Free Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域の未使用サイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

スワップ領域の未使用サイズ（単位：メガバイト）です。

Page Fault Counts/sec

ページフォルトが発生した頻度（単位：回数/秒）です。

Page-In Pages/sec

ページインしたページ数の割合（単位：ページ数/秒）です。

Page-Out Pages/sec

ページアウトしたページ数の割合（単位：ページ数/秒）です。

Page Scan Counts/sec

ページスキャンが発生した頻度（単位：回数/秒）です。

Paging Pages/sec

ページフォルトが発生したときにページングしたページ数の割合（単位：ページ数/秒）です。

Page-In Pages/secフィールドとPage-Out Pages/secフィールドの合計値の割合です。通常，継続的に5を超える状態の場合，メモリーがシステムのボトルネックになっているおそれがあります。

Total Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域サイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

スワップ領域サイズ（単位：メガバイト）です。

Used Swap %

Windowsの場合

仮想メモリーの使用率（単位：%）です。

UNIXの場合

スワップ領域の使用率（単位：%）です。

Used Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域の使用（コミット）しているサイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

使用しているスワップ領域のサイズ（単位：メガバイト）です。

Memory Paging Status（メモリーやページングの情報を示す履歴レポート（1時間））

概要

Memory Paging Statusレポートは，過去1時間の分単位に集計されたメモリーやページングの情報を表示します。表示形式は折れ線グラフです。

格納先

/RM Platform/Troubleshooting/Recent Past

レコード

PI

フィールド

表6‒44　フィールドの説明（メモリーやページングの情報を示す履歴レポート（1時間））

フィールド名

説明

Free Swap %

Windowsの場合

仮想メモリー領域の未使用サイズの割合（単位：%）です。

UNIXの場合

スワップ領域の未使用サイズの割合（単位：%）です。

Free Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域の未使用サイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

スワップ領域の未使用サイズ（単位：メガバイト）です。

Page Fault Counts/sec

ページフォルトが発生した頻度（単位：回数/秒）です。

Page-In Pages/sec

ページインしたページ数の割合（単位：ページ数/秒）です。

Page-Out Pages/sec

ページアウトしたページ数の割合（単位：ページ数/秒）です。

Page Scan Counts/sec

ページスキャンが発生した頻度（単位：回数/秒）です。

Paging Pages/sec

ページフォルトが発生したときにページングしたページ数の割合（単位：ページ数/秒）です。

Page-In Pages/secフィールドとPage-Out Pages/secフィールドの合計値の割合です。通常，継続的に5を超える状態の場合，メモリーがシステムのボトルネックになっているおそれがあります。

Polling Time

PFM - RMホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Target Host Time

監視対象ホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Total Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域サイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

スワップ領域サイズ（単位：メガバイト）です。

Used Swap %

Windowsの場合

仮想メモリーの使用率（単位：%）です。

UNIXの場合

スワップ領域の使用率（単位：%）です。

Used Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域の使用（コミット）しているサイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

使用しているスワップ領域のサイズ（単位：メガバイト）です。

Memory Used Status（システムの物理メモリー使用状況を示すリアルタイムレポート）

概要

Memory Used Statusレポートは，現在のシステムの物理メモリー使用状況を表示します。表示形式は折れ線グラフです。

格納先

/RM Platform/Troubleshooting/Real-Time

レコード

PI

フィールド

表6‒45　フィールドの説明（Memory Used Status（システムの物理メモリー使用状況を示すリアルタイムレポート））

フィールド名

説明

Free Mem %

実際にアプリケーションが使用できる物理メモリーのサイズの割合（単位：%）です。

Free Mem Mbytes

実際にアプリケーションが使用できる物理メモリーのサイズ（単位：メガバイト）です。

Free Swap %

Windowsの場合

仮想メモリー領域の未使用サイズの割合（単位：%）です。

UNIXの場合

スワップ領域の未使用サイズの割合（単位：%）です。

Free Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域の未使用サイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

スワップ領域の未使用サイズ（単位：メガバイト）です。

Page Fault Counts/sec

ページフォルトが発生した頻度（単位：回数/秒）です。

Page-In Pages/sec

ページインしたページ数の割合（単位：ページ数/秒）です。

Page-Out Pages/sec

ページアウトしたページ数の割合（単位：ページ数/秒）です。

Page Scan Counts/sec

ページスキャンが発生した頻度（単位：回数/秒）です。

Paging Pages/sec

ページフォルトが発生したときにページングしたページ数の割合（単位：ページ数/秒）です。

Page-In Pages/secフィールドとPage-Out Pages/secフィールドの合計値の割合です。通常，継続的に5を超える状態の場合，メモリーがシステムのボトルネックになっているおそれがあります。

Polling Time

PFM - RMホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Target Host Time

監視対象ホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Total Mem Mbytes

物理メモリーのサイズ（単位：メガバイト）です。

Total Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域サイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

スワップ領域サイズ（単位：メガバイト）です。

Used Mem %

物理メモリーの使用率（単位：%）です。

Used Mem Mbytes

物理メモリー領域の使用サイズ（単位：メガバイト）です。

Used Swap %

Windowsの場合

仮想メモリーの使用率（単位：%）です。

UNIXの場合

スワップ領域の使用率（単位：%）です。

Used Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域の使用（コミット）しているサイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

使用しているスワップ領域のサイズ（単位：メガバイト）です。

Memory Used Status（システムの物理メモリー使用状況を示す履歴レポート（1日））

概要

Memory Used Statusレポートは，過去1日（24時間）の時間単位に集計されたシステムの物理メモリー使用状況を表示します。表示形式は折れ線グラフです。

格納先

/RM Platform/Status Reporting/Daily Trend

レコード

PI

フィールド

表6‒46　フィールドの説明（Memory Used Status（システムの物理メモリー使用状況を示す履歴レポート（1日）））

フィールド名

説明

Free Mem %

実際にアプリケーションが使用できる物理メモリーのサイズの割合（単位：%）です。

Free Mem Mbytes

実際にアプリケーションが使用できる物理メモリーのサイズ（単位：メガバイト）です。

Free Swap %

Windowsの場合

仮想メモリー領域の未使用サイズの割合（単位：%）です。

UNIXの場合

スワップ領域の未使用サイズの割合（単位：%）です。

Free Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域の未使用サイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

スワップ領域の未使用サイズ（単位：メガバイト）です。

Page Fault Counts/sec

ページフォルトが発生した頻度（単位：回数/秒）です。

Page-In Pages/sec

ページインしたページ数の割合（単位：ページ数/秒）です。

Page-Out Pages/sec

ページアウトしたページ数の割合（単位：ページ数/秒）です。

Page Scan Counts/sec

ページスキャンが発生した頻度（単位：回数/秒）です。

Paging Pages/sec

ページフォルトが発生したときにページングしたページ数の割合（単位：ページ数/秒）です。

Page-In Pages/secフィールドとPage-Out Pages/secフィールドの合計値の割合です。通常，継続的に5を超える状態の場合，メモリーがシステムのボトルネックになっているおそれがあります。

Total Mem Mbytes

物理メモリーのサイズ（単位：メガバイト）です。

Total Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域サイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

スワップ領域サイズ（単位：メガバイト）です。

Used Mem %

物理メモリーの使用率（単位：%）です。

Used Mem Mbytes

物理メモリー領域の使用サイズ（単位：メガバイト）です。

Used Swap %

Windowsの場合

仮想メモリーの使用率（単位：%）です。

UNIXの場合

スワップ領域の使用率（単位：%）です。

Used Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域の使用（コミット）しているサイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

使用しているスワップ領域のサイズ（単位：メガバイト）です。

Memory Used Status（システムの物理メモリー使用状況を示す履歴レポート（1時間））

概要

Memory Used Statusレポートは，過去1時間の分単位に集計されたシステムの物理メモリー使用状況を表示します。表示形式は折れ線グラフです。

格納先

/RM Platform/Troubleshooting/Recent Past

レコード

PI

フィールド

表6‒47　フィールドの説明（Memory Used Status（システムの物理メモリー使用状況を示す履歴レポート（1時間）））

フィールド名

説明

Free Mem %

実際にアプリケーションが使用できる物理メモリーのサイズの割合（単位：%）です。

Free Mem Mbytes

実際にアプリケーションが使用できる物理メモリーのサイズ（単位：メガバイト）です。

Free Swap %

Windowsの場合

仮想メモリー領域の未使用サイズの割合（単位：%）です。

UNIXの場合

スワップ領域の未使用サイズの割合（単位：%）です。

Free Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域の未使用サイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

スワップ領域の未使用サイズ（単位：メガバイト）です。

Page Fault Counts/sec

ページフォルトが発生した頻度（単位：回数/秒）です。

Page-In Pages/sec

ページインしたページ数の割合（単位：ページ数/秒）です。

Page-Out Pages/sec

ページアウトしたページ数の割合（単位：ページ数/秒）です。

Page Scan Counts/sec

ページスキャンが発生した頻度（単位：回数/秒）です。

Paging Pages/sec

ページフォルトが発生したときにページングしたページ数の割合（単位：ページ数/秒）です。

Page-In Pages/secフィールドとPage-Out Pages/secフィールドの合計値の割合です。通常，継続的に5を超える状態の場合，メモリーがシステムのボトルネックになっているおそれがあります。

Polling Time

PFM - RMホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Target Host Time

監視対象ホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Total Mem Mbytes

物理メモリーのサイズ（単位：メガバイト）です。

Total Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域サイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

スワップ領域サイズ（単位：メガバイト）です。

Used Mem %

物理メモリーの使用率（単位：%）です。

Used Mem Mbytes

物理メモリー領域の使用サイズ（単位：メガバイト）です。

Used Swap %

Windowsの場合

仮想メモリーの使用率（単位：%）です。

UNIXの場合

スワップ領域の使用率（単位：%）です。

Used Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域の使用（コミット）しているサイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

使用しているスワップ領域のサイズ（単位：メガバイト）です。

Memory Used Status (Multi-Agent)（複数システムの物理メモリーの使用状況を示す履歴レポート（1か月））

概要

Memory Used Status (Multi-Agent)レポートは，過去1か月の日単位に集計された複数システムの物理メモリー使用状況を表示します。表示形式は積み上げ横棒グラフです。

格納先

/RM Platform/Monthly Trend

レコード

PI

フィールド

表6‒48　フィールドの説明（Memory Used Status (Multi-Agent)（複数システムの物理メモリーの使用状況を示す履歴レポート（1か月）））

フィールド名

説明

Agent Host

PFM - RM for Platformが動作しているホスト名を含む識別子です。

Free Mem %

実際にアプリケーションが使用できる物理メモリーのサイズの割合（単位：%）です。

Free Mem Mbytes

実際にアプリケーションが使用できる物理メモリーのサイズ（単位：メガバイト）です。

Total Mem Mbytes

物理メモリーのサイズ（単位：メガバイト）です。

Used Mem %

物理メモリーの使用率（単位：%）です。

Used Mem Mbytes

物理メモリー領域の使用サイズ（単位：メガバイト）です。

Memory Used Status (Multi-Agent)（複数システムの物理メモリーの使用状況を示す履歴レポート（1日））

概要

Memory Used Status (Multi-Agent)レポートは，過去1日（24時間）の時間単位に集計された複数システムの物理メモリー使用状況を表示します。表示形式は積み上げ横棒グラフです。

格納先

/RM Platform/Status Reporting/Daily Trend

レコード

PI

フィールド

表6‒49　フィールドの説明（Memory Used Status (Multi-Agent)（複数システムの物理メモリーの使用状況を示す履歴レポート（1日）））

フィールド名

説明

Agent Host

PFM - RM for Platformが動作しているホスト名を含む識別子です。

Free Mem %

実際にアプリケーションが使用できる物理メモリーのサイズの割合（単位：%）です。

Free Mem Mbytes

実際にアプリケーションが使用できる物理メモリーのサイズ（単位：メガバイト）です。

Free Swap %

Windowsの場合

仮想メモリー領域の未使用サイズの割合（単位：%）です。

UNIXの場合

スワップ領域の未使用サイズの割合（単位：%）です。

Free Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域の未使用サイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

スワップ領域の未使用サイズ（単位：メガバイト）です。

Page-In Pages/sec

ページインしたページ数の割合（単位：ページ数/秒）です。

Page-Out Pages/sec

ページアウトしたページ数の割合（単位：ページ数/秒）です。

Page Scan Counts/sec

ページスキャンが発生した頻度（単位：回数/秒）です。

Used Mem %

物理メモリーの使用率（単位：%）です。

Used Mem Mbytes

物理メモリー領域の使用サイズ（単位：メガバイト）です。

Network Data（ネットワーク間での通信状況を示すリアルタイムレポート）

概要

Network Dataレポートは，現在のネットワーク間での通信状況について表示します。表示形式は折れ線グラフです。

格納先

/RM Platform/Troubleshooting/Real-Time

レコード

PI_NET

フィールド

表6‒50　フィールドの説明（Network Data（ネットワーク間での通信状況を示すリアルタイムレポート））

フィールド名

説明

ID

ネットワークのインスタンス名です。

Max Transmission Unit

最大パケットサイズ（単位：バイト）です。

Polling Time

PFM - RMホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Rcvd Bytes/sec

ネットワークインターフェースで受信されるデータ量の割合（単位：バイト/秒）です。

Rcvd Packets/sec

ネットワークインターフェースで受信されるパケットの割合（単位：パケット/秒）です。

Sent Bytes/sec

ネットワークインターフェースで送信されるデータ量の割合（単位：バイト/秒）です。

Sent Packets/sec

ネットワークインターフェースで送信されるパケットの割合（単位：パケット/秒）です。

Target Host Time

監視対象ホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Total Bytes/sec

ネットワークインターフェースで送受信されるデータ量の割合（単位：バイト/秒）です。

Total Packets/sec

ネットワークインターフェースで送受信されるパケットの割合（単位：パケット/秒）です。

Network Data（ネットワーク間での通信状況を示す履歴レポート）

概要

Network Dataレポートは，過去1時間の分単位に集計されたネットワーク間での通信状況について表示します。表示形式は折れ線グラフです。

格納先

/RM Platform/Troubleshooting/Recent Past

レコード

PI_NET

フィールド

表6‒51　フィールドの説明（Network Data（ネットワーク間での通信状況を示す履歴レポート））

フィールド名

説明

ID

ネットワークのインスタンス名です。

Max Transmission Unit

最大パケットサイズ（単位：バイト）です。

Polling Time

PFM - RMホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Rcvd Bytes/sec

ネットワークインターフェースで受信されるデータ量の割合（単位：バイト/秒）です。

Rcvd Packets/sec

ネットワークインターフェースで受信されるパケットの割合（単位：パケット/秒）です。

Sent Bytes/sec

ネットワークインターフェースで送信されるデータ量の割合（単位：バイト/秒）です。

Sent Packets/sec

ネットワークインターフェースで送信されるパケットの割合（単位：パケット/秒）です。

Target Host Time

監視対象ホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Total Bytes/sec

ネットワークインターフェースで送受信されるデータ量の割合（単位：バイト/秒）です。

Total Packets/sec

ネットワークインターフェースで送受信されるパケットの割合（単位：パケット/秒）です。

Physical Disk Busy Status（ディスクがビジーだった経過時間を示すリアルタイムレポート）

概要

Physical Disk Busy Statusレポートは，現在のディスクがビジーだった経過時間の割合を表示します。表示形式は集合横棒グラフです。

格納先

/RM Platform/Troubleshooting/Real-Time

レコード

PI_PDSK

フィールド

表6‒52　フィールドの説明（Physical Disk Busy Status（ディスクがビジーだった経過時間を示すリアルタイムレポート））

フィールド名

説明

Busy %

読み込みおよび書き込み要求の処理でディスクがビジーだった経過時間の割合（単位：%）です。

UNIXの場合，デバイスに対する処理が連続で実行されるときに「100」を超えることがあります。

ID

Windowsの場合

物理ディスク番号です。

UNIXの場合

デバイス名です。

Polling Time

PFM - RMホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Queue Length

Windowsの場合

ディスクのキューに入った読み込みおよび書き込み要求数の平均値です。

UNIXの場合

デバイスのキュー長です。1秒間のI/Oの処理量を1としています。

Read Counts/sec

ディスクへの読み込み処理の速度（単位：回数/秒）です。

Read MBytes/sec

読み込み処理中にディスクにデータが転送される速度（単位：メガバイト/秒）です。

Target Host Time

監視対象ホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Total Counts/sec

ディスクへの読み込みおよび書き込み処理の速度（単位：回数/秒）です。

Total MBytes/sec

読み込みおよび書き込み処理中にディスク間でデータが転送される速度（単位：メガバイト/秒）です。

Write Counts/sec

ディスクへの書き込み処理の速度（単位：回数/秒）です。

Write MBytes/sec

書き込み処理中にディスクにデータが転送される速度（単位：メガバイト/秒）です。

Physical Disk Busy Status（ディスクがビジーだった経過時間を示す履歴レポート）

概要

Physical Disk Busy Statusレポートは，過去1時間の分単位に集計されたディスクがビジーだった経過時間の割合を表示します。表示形式は集合横棒グラフです。

格納先

/RM Platform/Troubleshooting/Recent Past

レコード

PI_PDSK

フィールド

表6‒53　フィールドの説明（Physical Disk Busy Status（ディスクがビジーだった経過時間を示す履歴レポート））

フィールド名

説明

Busy %

読み込みおよび書き込み要求の処理でディスクがビジーだった経過時間の割合（単位：%）です。

UNIXの場合，デバイスに対する処理が連続で実行されるときに「100」を超えることがあります。

ID

Windowsの場合

物理ディスク番号です。

UNIXの場合

デバイス名です。

Polling Time

PFM - RMホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Queue Length

Windowsの場合

ディスクのキューに入った読み込みおよび書き込み要求数の平均値です。

UNIXの場合

デバイスのキュー長です。1秒間のI/Oの処理量を1としています。

Read Counts/sec

ディスクへの読み込み処理の速度（単位：回数/秒）です。

Read MBytes/sec

読み込み処理中にディスクにデータが転送される速度（単位：メガバイト/秒）です。

Target Host Time

監視対象ホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Total Counts/sec

ディスクへの読み込みおよび書き込み処理の速度（単位：回数/秒）です。

Total MBytes/sec

読み込みおよび書き込み処理中にディスク間でデータが転送される速度（単位：メガバイト/秒）です。

Write Counts/sec

ディスクへの書き込み処理の速度（単位：回数/秒）です。

Write MBytes/sec

書き込み処理中にディスクにデータが転送される速度（単位：メガバイト/秒）です。

Pool Nonpaged Status（システムのページアウト不可能な物理メモリーのサイズを示すリアルタイムレポート）

概要

Pool Nonpaged Statusレポートは，現在のシステムのページアウト不可能な物理メモリーのサイズを表示します。表示形式は折れ線グラフです。

格納先

/RM Platform/Troubleshooting/Real-Time

レコード

PI

フィールド

表6‒54　フィールドの説明（Pool Nonpaged Status（システムのページアウト不可能な物理メモリーのサイズを示すリアルタイムレポート））

フィールド名

説明

Free Mem %

実際にアプリケーションが使用できる物理メモリーのサイズの割合（単位：%）です。

Free Mem Mbytes

実際にアプリケーションが使用できる物理メモリーのサイズ（単位：メガバイト）です。

Free Swap %

Windowsの場合

仮想メモリー領域の未使用サイズの割合（単位：%）です。

UNIXの場合

スワップ領域の未使用サイズの割合（単位：%）です。

Free Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域の未使用サイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

スワップ領域の未使用サイズ（単位：メガバイト）です。

Page Fault Counts/sec

ページフォルトが発生した頻度（単位：回数/秒）です。

Paging Pages/sec

ページフォルトが発生したときにページングしたページ数の割合（単位：ページ数/秒）です。

Page-In Pages/secフィールドとPage-Out Pages/secフィールドの合計値の割合です。通常，継続的に5を超える状態の場合，メモリーがシステムのボトルネックになっているおそれがあります。

Polling Time

PFM - RMホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Pool Nonpaged KBytes

システムのコンポーネントがタスクを実行するときに領域を取得した場所であるページアウト不可能な物理メモリーのサイズ（単位：キロバイト）です。

通常，サーバの活動状況が増加していない状態でこのフィールドが一様に増加している状態の場合，メモリーリークを生じているプロセスが実行されているおそれがあります。

Target Host Time

監視対象ホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Total Mem Mbytes

物理メモリーサイズ（単位：メガバイト）です。

Total Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域サイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

スワップ領域サイズ（単位：メガバイト）です。

Used Mem %

物理メモリーの使用率（単位：%）です。

Used Mem Mbytes

物理メモリー領域の使用サイズ（単位：メガバイト）です。

Used Swap %

Windowsの場合

仮想メモリーの使用率（単位：%）です。

UNIXの場合

スワップ領域の使用率（単位：%）です。

Used Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域の使用（コミット）しているサイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

使用しているスワップ領域のサイズ（単位：メガバイト）です。

Pool Nonpaged Status（システムのページアウト不可能な物理メモリーのサイズを示す履歴レポート）

概要

Pool Nonpaged Statusレポートは，過去1時間の分単位に集計されたシステムのページアウト不可能な物理メモリーのサイズを表示します。表示形式は折れ線グラフです。

格納先

/RM Platform/Troubleshooting/Recent Past

レコード

PI

フィールド

表6‒55　フィールドの説明（Pool Nonpaged Status（システムのページアウト不可能な物理メモリーのサイズを示す履歴レポート））

フィールド名

説明

Free Mem %

実際にアプリケーションが使用できる物理メモリーのサイズの割合（単位：%）です。

Free Mem Mbytes

実際にアプリケーションが使用できる物理メモリーのサイズ（単位：メガバイト）です。

Free Swap %

Windowsの場合

仮想メモリー領域の未使用サイズの割合（単位：%）です。

UNIXの場合

スワップ領域の未使用サイズの割合（単位：%）です。

Free Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域の未使用サイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

スワップ領域の未使用サイズ（単位：メガバイト）です。

Page Fault Counts/sec

ページフォルトが発生した頻度（単位：回数/秒）です。

Paging Pages/sec

ページフォルトが発生したときにページングしたページ数の割合（単位：ページ数/秒）です。

Page-In Pages/secフィールドとPage-Out Pages/secフィールドの合計値の割合です。通常，継続的に5を超える状態の場合，メモリーがシステムのボトルネックになっているおそれがあります。

Polling Time

PFM - RMホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Pool Nonpaged KBytes

システムのコンポーネントがタスクを実行するときに領域を取得した場所であるページアウト不可能な物理メモリーのサイズ（単位：キロバイト）です。

通常，サーバの活動状況が増加していない状態でこのフィールドが一様に増加している状態の場合，メモリーリークを生じているプロセスが実行されているおそれがあります。

Target Host Time

監視対象ホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Total Mem Mbytes

物理メモリーサイズ（単位：メガバイト）です。

Total Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域サイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

スワップ領域サイズ（単位：メガバイト）です。

Used Mem %

物理メモリーの使用率（単位：%）です。

Used Mem Mbytes

物理メモリー領域の使用サイズ（単位：メガバイト）です。

Used Swap %

Windowsの場合

仮想メモリーの使用率（単位：%）です。

UNIXの場合

スワップ領域の使用率（単位：%）です。

Used Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域の使用（コミット）しているサイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

使用しているスワップ領域のサイズ（単位：メガバイト）です。

System Overview（システムの稼働状況を示すリアルタイムレポート）

概要

System Overviewレポートは，現在のシステムの稼働状況を表示します。表示形式は折れ線グラフです。

格納先

/RM Platform/Troubleshooting/Real-Time

レコード

PI

フィールド

表6‒56　フィールドの説明（System Overview（システムの稼働状況を示すリアルタイムレポート））

フィールド名

説明

Active CPUs

プロセッサ数です。

CPU %

プロセッサの使用率（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

Free Mem %

実際にアプリケーションが使用できる物理メモリーのサイズの割合（単位：%）です。

Free Mem Mbytes

実際にアプリケーションが使用できる物理メモリーのサイズ（単位：メガバイト）です。

Free Swap %

Windowsの場合

仮想メモリー領域の未使用サイズの割合（単位：%）です。

UNIXの場合

スワップ領域の未使用サイズの割合（単位：%）です。

Free Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域の未使用サイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

スワップ領域の未使用サイズ（単位：メガバイト）です。

Idle %

アイドル状態だった時間の割合（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

Page Fault Counts/sec

ページフォルトが発生した頻度（単位：回数/秒）です。

Page Scan Counts/sec

ページスキャンが発生した頻度（単位：回数/秒）です。

Paging Pages/sec

ページフォルトが発生したときにページングしたページ数の割合（単位：ページ数/秒）です。

Page-In Pages/secフィールドとPage-Out Pages/secフィールドの合計値の割合です。通常，継続的に5を超える状態の場合，メモリーがシステムのボトルネックになっているおそれがあります。

Polling Time

PFM - RMホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Pool Nonpaged KBytes

システムのコンポーネントがタスクを実行するときに領域を取得した場所であるページアウト不可能な物理メモリーのサイズ（単位：キロバイト）です。

通常，サーバの活動状況が増加していない状態でこのフィールドが一様に増加している状態の場合，メモリーリークを生じているプロセスが実行されているおそれがあります。

Run Queue Avg 5 min

過去5分間に実行キュー内で待っていたスレッド数の平均です。

UNIXの場合，HP-UX，Solaris，またはAIXでは，この値にはI/O待ちのスレッド数が含まれません。Linuxでは，この値にはI/O待ちのスレッド数が含まれます。

Swap-In Pages/sec

スワップイン処理によってページが取り込まれた頻度（単位：ページ数/秒）です。

AIXの場合は，スワップイン処理によってページング領域だけのページが取り込まれた頻度（単位:ページ数/秒）です。

Swap-Out Pages/sec

スワップアウト処理によってページが取り出された頻度（単位：ページ数/秒）です。

AIXの場合は，スワップアウト処理によってページング領域だけのページが取り出された頻度（単位：ページ数/秒）です。

System %

カーネルモードで実行したプロセッサの使用率（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

Target Host Time

監視対象ホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Total Mem Mbytes

物理メモリーサイズ（単位：メガバイト）です。

Total Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域サイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

スワップ領域サイズ（単位：メガバイト）です。

Used Mem %

物理メモリーの使用率（単位：%）です。

Used Mem Mbytes

物理メモリー領域の使用サイズ（単位：メガバイト）です。

Used Swap %

Windowsの場合

仮想メモリーの使用率（単位：%）です。

UNIXの場合

スワップ領域の使用率（単位：%）です。

Used Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域の使用（コミット）しているサイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

使用しているスワップ領域のサイズ（単位：メガバイト）です。

User %

ユーザーモードで実行したプロセッサの使用率（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

Wait %

I/O待ちの状態だった時間の割合（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

System Overview（システムの稼働状況を示す履歴レポート）

概要

System Overviewレポートは，過去1時間の分単位に集計されたシステムの稼働状況を表示します。表示形式は折れ線グラフです。

格納先

/RM Platform/Troubleshooting/Recent Past

レコード

PI

フィールド

表6‒57　フィールドの説明（System Overview（システムの稼働状況を示す履歴レポート））

フィールド名

説明

Active CPUs

プロセッサ数です。

CPU %

プロセッサの使用率（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

Free Mem %

実際にアプリケーションが使用できる物理メモリーのサイズの割合（単位：%）です。

Free Mem Mbytes

実際にアプリケーションが使用できる物理メモリーのサイズ（単位：メガバイト）です。

Free Swap %

Windowsの場合

仮想メモリー領域の未使用サイズの割合（単位：%）です。

UNIXの場合

スワップ領域の未使用サイズの割合（単位：%）です。

Free Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域の未使用サイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

スワップ領域の未使用サイズ（単位：メガバイト）です。

Idle %

アイドル状態だった時間の割合（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

Page Fault Counts/sec

ページフォルトが発生した頻度（単位：回数/秒）です。

Page Scan Counts/sec

ページスキャンが発生した頻度（単位：回数/秒）です。

Paging Pages/sec

ページフォルトが発生したときにページングしたページ数の割合（単位：ページ数/秒）です。

Page-In Pages/secフィールドとPage-Out Pages/secフィールドの合計値の割合です。通常，継続的に5を超える状態の場合，メモリーがシステムのボトルネックになっているおそれがあります。

Polling Time

PFM - RMホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Pool Nonpaged KBytes

システムのコンポーネントがタスクを実行するときに領域を取得した場所であるページアウト不可能な物理メモリーのサイズ（単位：キロバイト）です。

通常，サーバの活動状況が増加していない状態でこのフィールドが一様に増加している状態の場合，メモリーリークを生じているプロセスが実行されているおそれがあります。

Run Queue Avg 5 min

過去5分間に実行キュー内で待っていたスレッド数の平均です。

UNIXの場合，HP-UX，Solaris，またはAIXでは，この値にはI/O待ちのスレッド数が含まれません。Linuxでは，この値にはI/O待ちのスレッド数が含まれます。

Swap-In Pages/sec

スワップイン処理によってページが取り込まれた頻度（単位：ページ数/秒）です。

AIXの場合は，スワップイン処理によってページング領域だけのページが取り込まれた頻度（単位:ページ数/秒）です。

Swap-Out Pages/sec

スワップアウト処理によってページが取り出された頻度（単位：ページ数/秒）です。

AIXの場合は，スワップアウト処理によってページング領域だけのページが取り出された頻度（単位：ページ数/秒）です。

System %

カーネルモードで実行したプロセッサの使用率（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

Target Host Time

監視対象ホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Total Mem Mbytes

物理メモリーサイズ（単位：メガバイト）です。

Total Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域サイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

スワップ領域サイズ（単位：メガバイト）です。

Used Mem %

物理メモリーの使用率（単位：%）です。

Used Mem Mbytes

物理メモリー領域の使用サイズ（単位：メガバイト）です。

Used Swap %

Windowsの場合

仮想メモリーの使用率（単位：%）です。

UNIXの場合

スワップ領域の使用率（単位：%）です。

Used Swap Mbytes

Windowsの場合

仮想メモリー領域の使用（コミット）しているサイズ（単位：メガバイト）です。

UNIXの場合

使用しているスワップ領域のサイズ（単位：メガバイト）です。

User %

ユーザーモードで実行したプロセッサの使用率（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

Wait %

I/O待ちの状態だった時間の割合（単位：%）です。プロセッサごとの割合の平均値でもあります。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

表6‒58　ドリルダウンレポート（フィールドレベル）の説明（System Overview（システムの稼働状況を示す履歴レポート））

レポート名

説明

CPU Used Status

過去1時間の分単位に集計されたシステムのCPU使用状態を表示します。このレポートを表示するには，CPU %フィールドをクリックします。

Target Host Status（監視対象ホストへの接続状況や監視対象ホストのOSの情報を示す履歴レポート）

概要

Target Host Statusレポートは，過去1時間の分単位に集計された監視対象ホストへの接続状況や監視対象ホストのOSの情報を表示します。

格納先

/RM Platform/Troubleshooting/Recent Past

レコード

PD

フィールド

表6‒59　フィールドの説明（監視対象ホストへの接続状況や監視対象ホストのOSの情報を示す履歴レポート）

フィールド名

説明

Detail

監視対象ホストの詳細情報です。

OS Type

監視対象ホストのOS名称です。

Polling Time

PFM - RMホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Processor Type

監視対象ホストのプロセッサのタイプです。

Reason

StatusがERRORになったときの原因です。なお，Statusフィールドの値がSUCCESSの場合，このフィールドは空文字列となります。

「Connection failed」が表示された場合

接続に失敗したことを示します。

「Authorization failed」が表示された場合

認証に失敗したことを示します。

「Response invalid」が表示された場合

サーバから意図しない応答があったことを示します。

「Collection error」が表示された場合

収集エラーが発生したことを示します。

「Collection timeout」が表示された場合

収集中にタイムアウトが発生したことを示します。

「Invalid environment(SSH_Client)」が表示された場合

インスタンス環境の設定でSSH_Clientに指定したファイルが存在しないことを示します（PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがUNIXの場合）。

「Invalid environment(Perl_Module)」が表示された場合

インスタンス環境の設定でPerl_Moduleに指定したファイルが存在しないことを示します（PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがUNIXの場合）。

「Invalid environment(Private_Key_File)」が表示された場合

監視対象ホストの設定でPrivate_Key_Fileに指定したファイルが存在しないことを示します（PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがUNIXの場合）。

Status

接続状況です。

「SUCCESS」が表示された場合

実行中であることを示します。

「ERROR」が表示された場合

接続に失敗したことを示します。

Target Host Time

監視対象ホスト上で性能情報を収集した時刻です。

Version

監視対象ホストのOSのバージョンです。

7　レコード

この章では，PFM - RM for Platformのレコードについて説明します。各レコードのパフォーマンスデータの収集方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のPerformance Managementの機能について説明している章，または「JP1/Performance Management 運用ガイド」の稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

データモデルについて

PFM - RM for Platformが持つレコードおよびフィールドの総称を「データモデル」と呼びます。PFM - RM for Platformが持つデータモデルには，固有のバージョン番号が付与されています。

PFM - RM for Platformのバージョンとデータモデルのバージョンの関係については，「付録H　バージョン互換」を参照してください。

PFM - RM for PlatformのデータモデルのバージョンはPFM - Web Consoleの［プロパティ］画面で確認してください。［プロパティ］画面は，PFM - Web Consoleの［エージェント階層］タブでエージェントアイコンをクリックし，［プロパティの表示］メソッドをクリックして表示されます。

データモデルについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のPerformance Managementの機能について説明している章を参照してください。

レコードの記載形式

この章では，PFM - RM for Platformのレコードをアルファベット順に記載しています。

各レコードの説明は，次の項目から構成されています。

機能

各レコードに格納されるパフォーマンスデータの概要および注意事項について説明します。

デフォルト値および変更できる値

各レコードに設定されているパフォーマンスデータの収集条件のデフォルト値，およびユーザーが変更できる値を表で示します。

「デフォルト値および変更できる値」に記載している項目とその意味を次の表に示します。この表で示す各項目については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

表7‒1　デフォルト値および変更できる値（レコード）

項目

意味

変更可否

Collection Interval

パフォーマンスデータの収集間隔（単位：秒）です。

○：変更できます

×：変更できません

Collection Offset※1

パフォーマンスデータの収集を開始するオフセット値（単位：秒）です。オフセット値については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

また，パフォーマンスデータの収集開始時刻については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のPerformance Managementの機能について説明している章を参照してください。

Log

収集したパフォーマンスデータをStoreデータベースに記録するかどうかです。

Yes：

記録します。ただし，「Collection Interval=0」の場合，記録しません。

No：

記録しません。

LOGIF

収集したパフォーマンスデータをStoreデータベースに記録するかどうかの条件です。

Over 10 Sec Collection Time※2

レコードの収集に10秒以上掛かることがあるかどうかです。

Yes：

10秒以上掛かることがあります。

No：

10秒掛かりません。

Realtime Report Data Collection Mode※2

リアルタイムレポートの表示モードを指定。

Reschedule：再スケジュールモード

Temporary Log：一時保存モード

なお，Over 10 Sec Collection Time の値が「Yes」のレコードには，一時保存モード（Temporary Log）を指定する必要があります。

Sync Collection With※3

レコードのプロパティの［Description］の値に表示されているレコードと同期を取ってパフォーマンスデータを収集するかどうかです。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

注※1

指定できる値は，0〜32,767秒（Collection Intervalで指定した値の範囲内）です。これは，複数のデータを収集する場合に，一度にデータの収集処理が実行されると負荷が集中するので，収集処理の負荷を分散するために使用します。なお，データ収集の記録時間は，Collection Offsetの値に関係なく，Collection Intervalと同様の時間となります。

Collection Offsetの値を変更する場合は，収集処理の負荷を考慮した上で値を指定してください。

注※2

履歴データの収集をリアルタイムレポートの表示処理より優先する場合に表示されます。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のトラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

注※3

Sync Collection Withの表示がある場合，Collection IntervalとCollection Offsetは表示されません。

ODBCキーフィールド

PFM - Managerで，Storeデータベースに格納されているレコードのデータを利用する場合に必要な主キーを示します。ODBCキーフィールドには，各レコード共通のものと各レコード固有のものとがあります。ここで示すのは，各レコード固有のODBCキーフィールドです。複数インスタンスレコードだけが，固有のODBCキーフィールドを持っています。

各レコード共通のODBCキーフィールドについては，「ODBCキーフィールド一覧」を参照してください。

ライフタイム

各レコードに収集されるパフォーマンスデータの一貫性が保証される期間を示します。

ライフタイムについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のPerformance Managementの機能について説明している章を参照してください。

レコードサイズ

1回の収集で各レコードに格納されるパフォーマンスデータの容量を示します。

フィールド

各レコードのフィールドについて表で説明します。表の各項目について次に説明します。

PFM - View名（PFM - Manager名）

PFM - View名

PFM - Web Consoleで表示されるフィールド名（PFM - View名）を示します。

PFM - Manager名

PFM - Managerで，SQLを使用してStoreデータベースに格納されているフィールドのデータを利用する場合，SQL文で記述するフィールド名（PFM - Manager名）を示します。

SQL文では，先頭に各レコードのレコードIDを付けた形式で記述します。例えば，System Status（PD）レコードのPolling Time（POLLING_TIME）フィールドの場合，「PD_POLLING_TIME」と記述します。

説明

各フィールドに格納されるパフォーマンスデータについて説明します。

各フィールドのパフォーマンスデータの求め方には，次の種類があります。

今回収集したデータと前回のインターバルで収集したデータによって求められた平均や割合を求めるもの

今回収集したデータだけで求められるもの

ほかのフィールドのデータから求められるもの

特に断り書きがない場合，データの収集間隔によって求められる値となります。

履歴レポートで，PIレコードタイプのレコードを，レポート間隔に「分」以外を設定して要約した場合に表示される値には，次の種類があります。

要約した間隔の平均値を表示するもの

最後に収集した値を表示するもの

合計値を表示するもの

最小値を表示するもの

最大値を表示するもの

特に断り書きがないフィールドの値は，要約した間隔の平均値が表示されます。

要約ルール

Remote Monitor Storeがデータを要約するときの要約方法を示します。この要約方法を「要約ルール」と呼びます。要約ルールについては，「要約ルール」を参照してください。

グループ化ルール

同じインスタンス内に属するリモートエージェントの性能情報を集約するときの集約方法を示します。この要約方法を「グループ化ルール」と呼びます。グループ化ルールについては，「グループ化ルール」を参照してください。

形式

各フィールドの値のデータ型を示します。データ型については，「データ型一覧」を参照してください。

デルタ

累積値として収集するデータに対し，変化量でデータを表すことを「デルタ」と呼びます。デルタについては，「フィールドの値」を参照してください。

サポート対象外

そのフィールドを使用できない監視対象ホストのOSを示します。

ODBCキーフィールド一覧

ODBCキーフィールドには，各レコード共通のものと各レコード固有のものとがあります。ここで示すのは，各レコード共通のODBCキーフィールドです。PFM - ManagerでStoreデータベースに格納されているレコードのデータを利用する場合，ODBCキーフィールドが必要です。

各レコード共通のODBCキーフィールド一覧を次の表に示します。各レコード固有のODBCキーフィールドについては，各レコードの説明を参照してください。

表7‒2　各レコード共通のODBCキーフィールド一覧

ODBC

キーフィールド

ODBC

フォーマット

データ

説明

レコードID_DATE

SQL_INTEGER

内部

レコードが生成された日付を表すレコードのキーです。

レコードID_DATETIME

SQL_INTEGER

内部

レコードID_DATEフィールドとレコードID_TIMEフィールドの組み合わせです。

レコードID_DEVICEID

SQL_VARCHAR

内部

次のどちらかを示します。

インスタンス名[監視対象ホスト名@PFM - RMのホスト名]

インスタンス名[all@PFM - RMのホスト名]

レコードID_DRAWER_TYPE

SQL_VARCHAR

内部

区分です。

有効な値を次に示します。

m（分）

H（時）

D（日）

W（週）

M（月）

Y（年）

レコードID_PROD_INST

SQL_VARCHAR

内部

PFM - RM for Platformのインスタンス名です。

レコードID_PRODID

SQL_VARCHAR

内部

PFM - RM for PlatformのプロダクトIDです。

レコードID_RECORD_TYPE

SQL_VARCHAR

内部

レコードタイプを表す識別子（4バイト）です。

レコードID_TIME

SQL_INTEGER

内部

レコードが生成された時刻（グリニッジ標準時）です。

要約ルール

PIレコードタイプのレコードでは，Collection Intervalに設定された間隔で収集されるデータと，あらかじめ定義されたルールに基づき一定の期間（分，時，日，週，月，または年単位）ごとに要約されたデータが，Storeデータベースに格納されます。要約の種類はフィールドごとに定義されています。この定義を「要約ルール」と呼びます。

要約ルールによっては，要約期間中の中間データを保持する必要のあるものがあります。この場合，中間データを保持するためのフィールドがStoreデータベース内のレコードに追加されます。このフィールドを「追加フィールド」と呼びます。追加フィールドの一部は，PFM - Web Consoleでレコードのフィールドとして表示されます。PFM - Web Consoleに表示される追加フィールドは，履歴レポートに表示するフィールドとして使用できます。

なお，要約によって追加される「追加フィールド」と区別するために，ここでは，この章の各レコードの説明に記載されているフィールドを「固有フィールド」と呼びます。

追加フィールドのフィールド名は次のようになります。

Storeデータベースに格納される追加フィールド名

固有フィールドのPFM - Manager名にサフィックスが付いたフィールド名になります。

PFM - Web Consoleで表示される追加フィールド名

固有フィールドのPFM - View名にサフィックスが付いたフィールド名になります。

PFM - Manager名に付くサフィックスと，それに対応するPFM - View名に付くサフィックス，およびフィールドに格納されるデータを次の表に示します。

表7‒3　追加フィールドのサフィックス一覧

PFM - Manager名に付くサフィックス

PFM - View名に付くサフィックス

格納データ

_TOTAL

(Total)

要約期間内のレコードのフィールド値の総和

_COUNT

−

要約期間内の収集レコード数

_HI

(Max)

要約期間内のレコードのフィールド値の最大値

_LO

(Min)

要約期間内のレコードのフィールド値の最小値

（凡例）

−：追加フィールドがないことを示します

要約ルールの一覧を次の表に示します。

表7‒4　要約ルール一覧

要約ルール名

要約ルールの説明

COPY

要約期間内の最新のレコードのフィールド値がそのまま格納されます。

AVG

要約期間内のフィールド値の平均値が格納されます。

次に計算式を示します。

(フィールド値の総和)/(収集レコード数)

追加フィールド（Storeデータベース）

_TOTAL

_COUNT

追加フィールド（PFM - Web Console）

(Total)

HILO

要約期間内のフィールド値の最大値，最小値，および平均値が格納されます。

固有フィールドには平均値が格納されます。

次に計算式を示します。

(フィールド値の総和)/(収集レコード数)

追加フィールド（Storeデータベース）

_HI

_LO

_TOTAL

_COUNT

追加フィールド（PFM - Web Console）

(Max)

(Min)

(Total)

−

要約されないことを示します。

グループ化ルール

同じインスタンス環境にある監視対象ホストのパフォーマンスデータは，あらかじめ定義されたルールに基づきグループエージェントのデータとして集約されます。この定義を「グループ化ルール」と呼びます。

グループ化ルールの一覧を次の表に示します。

表7‒5　グループ化ルール一覧

グループ化ルール名

グループ化ルールの説明

ADD

同じインスタンス環境にある監視対象ホストのパフォーマンスデータをすべて加算した値が格納されます。

AVG

同じインスタンス環境にある監視対象ホストのパフォーマンスデータの平均値が格納されます。

COPY

同じインスタンス環境にある監視対象ホストのパフォーマンスデータのうち，特定のパフォーマンスデータの値が格納されます。

FIXED

パフォーマンスデータに関係なく，固定値が格納されます。

データ型一覧

各フィールドの値のデータ型と，対応するCおよびC++のデータ型の一覧を次の表に示します。この表で示す「データ型」の「フィールド」の値は，各レコードのフィールドの表にある「形式」の列に示されています。

表7‒6　データ型一覧

データ型

サイズ

（バイト）

説明

フィールド

CおよびC++

char(n)

char( )

1

文字データ（0x20〜0x7e）です。

double

double

8

数値（1.7E±308（15桁））です。

long

long

4

数値（-2,147,483,648〜2,147,483,647）です。

short

short

2

数値（-32,768〜32,767）です。

string(n)

char[ ]

( )内の数

nバイトの長さを持つ文字列です。最後の文字は「null」です。

time_t

unsigned long

4

数値（0〜4,294,967,295）です。

timeval

構造体

8

数値（最初の4バイトは秒，次の4バイトはマイクロ秒を表す）です。

ulong

unsigned long

4

数値（0〜4,294,967,295）です。

ushort

unsigned short

2

数値（0〜65,535）です。

utime

構造体

8

数値（最初の4バイトは秒，次の4バイトはマイクロ秒を表す）です。

word

unsigned short

2

数値（0〜65,535）です。

（該当なし）

unsigned char

1

数値（0〜255）です。

フィールドの値

ここでは，各フィールドに格納される値について説明します。

各フィールドに格納される値の取得先または計算方法（データソース）については，「付録J　レコードのデータソース」を参照してください。

デルタ

累積値として収集するデータに対し，変化量でデータを表すことを「デルタ」と呼びます。例えば，1回目に収集されたパフォーマンスデータが「3」，2回目に収集されたパフォーマンスデータが「4」とすると，累積値の場合は「7」，変化量の場合は「1」が格納されます。各フィールドの値がデルタ値かどうかは，フィールドの表の「デルタ」列で示します。PFM - RM for Platformで収集されるパフォーマンスデータは，次の表のように異なります。

なお，デルタの値は，前回のデータからの相対値のため，マイナス値になる場合があります。

表7‒7　PFM - RM for Platformで収集されるパフォーマンスデータ

レコードタイプ

デルタ

パフォーマンスデータの参照方法

［デルタ値で表示］のチェック※

パフォーマンスデータの値

PIレコードタイプ

Yes

リアルタイムレポート

あり

変化量が表示されます。

なし

変化量が表示されます。

履歴レポート

アラーム評価

−

変化量が表示されます。

No

リアルタイムレポート

あり

収集時点の値が表示されます。

なし

収集時点の値が表示されます。

履歴レポート

アラーム評価

−

収集時点の値が表示されます。

PDレコードタイプ

Yes

リアルタイムレポート

あり

変化量が表示されます。

なし

累積値が表示されます。

履歴レポート

アラーム評価

−

累積値が表示されます。

No

リアルタイムレポート

あり

収集時点の値が表示されます。

なし

収集時点の値が表示されます。

履歴レポート

アラーム評価

−

収集時点の値が表示されます。

（凡例）

−：項目が表示されないため，該当しません

注※

PFM - Web Consoleのリアルタイムレポートについて設定するチェックボックスの項目のうち，次に示す項目がチェックされていることを示します。

レポートウィザードの［編集 > 表示設定（リアルタイムレポート）］画面の［デルタ値で表示］

レポートウィンドウの［Properties］タブの［表示設定（リアルタイムレポート）］の［デルタ値で表示］

パフォーマンスデータが収集される際の注意事項

パフォーマンスデータが収集される際の注意事項を次に示します。

PIレコードタイプのレコードが保存されるためには，2回以上パフォーマンスデータが収集されている必要があります。

PIレコードタイプのレコードには，PFM - Web Consoleで設定した収集間隔ごとにパフォーマンスデータが収集されます。しかし，パフォーマンスデータのStoreデータベースへの格納は，PFM - Web Consoleでパフォーマンスデータの収集の設定をした時点では実行されません。

PIレコードタイプの履歴データには，前回の収集データとの差分を必要とするデータ（デルタ値）が含まれているため，2回分のデータが必要になります。このため，履歴データがStoreデータベースに格納されるまでには，設定した時間の最大2倍の時間が掛かります。

例えば，PFM - Web Consoleでパフォーマンスデータの収集間隔を，18:32に300秒（5分）で設定した場合，最初のデータ収集は18:35に開始されます。次のデータ収集は18:40に開始されます。履歴のデータは，18:35と18:40に収集されたデータを基に作成され，18:40に（設定時18:32から8分後）履歴データとしてStoreデータベースに格納されます。

リアルタイムレポートには，最初にデータが収集されたときから値が表示されます。前回のデータを必要とするレポートの場合，初回の値は0で表示されます。2回目以降のデータ収集は，レポートによって動作が異なります。

次の場合，2回目のデータ収集以降は，収集データの値が表示されます。

PIレコードタイプのリアルタイムレポートの設定で，［デルタ値で表示］がチェックされていない場合

PDレコードタイプのリアルタイムレポートの設定で，［デルタ値で表示］がチェックされている場合

次の場合，2回目のデータ収集では，1回目のデータと2回目のデータの差分が表示されます。3回目以降のデータ収集では，収集データの値が表示されます。

PIレコードタイプのリアルタイムレポートの設定で，［デルタ値で表示］がチェックされている場合

PFM - RM for Platformの起動中，監視対象のチャネルの再起動などが実行されると，収集データの値が「マイナス値」となる場合があります。ただし，2回目以降のデータに関しては，データの差分として，0以上の値となります。

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールドを次の表に示します。

表7‒8　Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

PFM - View名

（PFM - Manager名）

説明

形式

デルタ

サポート

バージョン

Agent Host（DEVICEID）

PFM - RM for Platformが動作しているホスト名を含む識別子です。

string(256)

No

すべて

Agent Instance（PROD_INST）

PFM - RM for Platformのインスタンス名です。

string(256)

No

すべて

Agent Type（PRODID）

PFM - RM for PlatformのプロダクトIDです。

1バイトの識別子で表されます。

char

No

すべて

Date（DATE）

レコードが作成された日です。

グリニッジ標準時で表されます。※1，※2

char(3)

No

すべて

Date and Time（DATETIME）

Date（DATE）フィールドとTime（TIME）フィールドの組み合わせです。※2

char(6)

No

すべて

Drawer Type（DRAWER_TYPE）

PIレコードタイプのレコードの場合，データが要約される区分です。

char

No

すべて

GMT Offset（GMT_ADJUST）

グリニッジ標準時とローカル時間の差分です。

秒単位で表されます。

long

No

すべて

Time（TIME）

レコードが作成された時刻です。

グリニッジ標準時で表されます。※1，※2

char(3)

No

すべて

注※1

PIレコードタイプのレコードでは，データが要約されるため，要約される際の基準となる時刻が設定されます。レコード区分ごとの設定値を次の表に示します。

表7‒9　レコード区分ごとの設定値

区分

レコード区分ごとの設定値

分

レコードが作成された時刻の0秒

時

レコードが作成された時刻の0分0秒

日

レコードが作成された日の0時0分0秒

週

レコードが作成された週の月曜日の0時0分0秒

月

レコードが作成された月の1日の0時0分0秒

年

レコードが作成された年の1月1日の0時0分0秒

注※2

レポートによってデータを表示した場合，DateフィールドはYYYYMMDD形式で，Date and TimeフィールドはYYYYMMDD hh:mm:ss形式で，Timeフィールドはhh:mm:ss形式で表示されます。

レコードの注意事項

レコードを収集する場合の注意事項を次に示します。

パフォーマンスデータ収集前の注意事項

パフォーマンスデータ収集前の注意事項について次に示します。

レジストリの変更について

この注意事項は，Windows固有のものです。

PFM - RM for Platformは，OSが提供する標準的な方法で設定された環境での動作だけをサポート対象としています。

Microsoftのサポート技術情報で公開されている情報でも，レジストリエディターでレジストリ情報を直接編集するなど，OSに対して特殊な設定をしている場合，パフォーマンスデータが正しく収集できないことがあります。

履歴データの収集について

PFM - RM for Platformでは，レコードごとに，インスタンス内のすべての監視対象の履歴データ，またはグループエージェントで集約された履歴データが，同じデータファイルに格納されます。各データファイルのサイズの上限は2GBのため，インスタンス内に多数の監視対象がある場合，またはレコードのインスタンス数が多い場合，履歴データがStoreデータベースに格納できなくなることがあります。

特に，グループエージェントで集約された履歴データは，データファイルを圧迫するおそれがあります。そのため，グループエージェントで監視する場合は，履歴による監視ではなく，リアルタイムによる監視を推奨します。

履歴による監視をする場合は，データファイルのサイズが2GBを超えないように，インスタンス内の監視対象数を減らすか，LOGIFを使用してStoreデータベースに格納するデータを抑える必要があります。

Storeデータベースのディスク占有量を見積もる方法については，「付録A　構築前のシステム見積もり」を参照してください。

レコードのインスタンスの識別に関する注意事項

レコードのインスタンスの識別に関する注意事項について次に示します。

インスタンスがユニークに識別されないとき

この注意事項は，監視対象ホストがWindowsの場合に固有のものです。

PFM - RM for Platformは，一定間隔でOSの最新情報を参照し，パフォーマンスデータを収集しています。レコードのフィールドが，OSから取得した情報でレコードのインスタンスをユニークに識別できない場合，次に示すフィールドの末尾に項番「#n」（n=1，2，3・・・）が付きます。

レコード名

フィールド名

Network Interface Overview（PI_NET）

Interface（INTERFACE）

監視対象ホストのシステムリソースを変更するときの注意事項

監視対象ホストのシステムリソースを変更する場合の注意事項を次に示します。

システムリソースの変更前後のパフォーマンスデータについて

監視対象ホストのシステムリソースを変更した場合，変更前と変更後とのパフォーマンスデータとの連続性はありません。したがって，変更前と変更後のパフォーマンスデータを，別のパフォーマンスデータとして扱う必要があります。

各レコードの注意事項

インスタンス名が「_Total」で示されるレコードのデータ値について

複数インスタンスレコードのうち，インスタンス名が「_Total」で示されるレコードのデータ値には，すべてのインスタンスの合計値や平均値が収集されます。また，収集間隔中にインスタンス環境が変更された場合，値が一致しない場合があります。

データモデルで定義されたデータ型以上の値について

PFM - RM for Platformでは，データモデルで定義されたデータ型以上の値は扱えません。データモデルで定義されたデータ型以上の値が収集された場合，正確な値が表示されないことがあります。

レコードが生成されないとき

ODBCキーフィールドで定義されたフィールドに格納するパフォーマンスデータを，PFM - RM for Platformが収集できない場合は，レコードが生成されません。

初回収集時にパフォーマンスデータが収集されないフィールドについて

PDレコード以外のレコードでは，初回収集時にパフォーマンスデータが収集されないフィールドが存在します。これらのフィールドでは，2回目以降の収集時にパフォーマンスデータが収集されます。

仮想化機能特有の動作によってパフォーマンスデータが正確に取得できないとき

時間のジャンプなどの仮想化機能特有の動作によって，パフォーマンスデータが正確に取得できないことがあります。

AIXの監視対象ホストからパフォーマンスデータが正確に取得できないとき

PFM - RM for Platformのインスタンスの設定が次のすべての条件に一致する場合，パフォーマンス情報が正しく収集できないことがあります。

監視対象ホストにAIXのホストが設定されている

監視対象ホストのiostatカーネルパラメータがfalseに設定されている

監視対象ホストでsarコマンドが実行されている

インスタンスのStd_CategoryプロパティまたはDisk_Categoryプロパティに「Y」が指定されている

また，監視対象ホストでPFM - Agent for Platformが稼働している場合，インスタンスの設定が次のすべての条件に一致するときは，パフォーマンス情報が正しく収集できないおそれがあります。

監視対象ホストにAIXのホストが設定されている

監視対象ホストのiostatカーネルパラメータがfalseに設定されている

監視対象ホストで稼働しているPFM - Agent for Platformの［Agent Configuration］−［sar Command Monitoring］プロパティに「Yes」が設定されている

インスタンスのStd_CategoryプロパティまたはDisk_Categoryプロパティに「Y」が指定されている

Std_Categoryプロパティに「Y」が指定されている場合は，CPUに関するパフォーマンス情報収集できないときがあります。Disk_Categoryプロパティに「Y」が指定されている場合は，ディスクに関するパフォーマンス情報が収集できないときがあります。

ディスクデバイスの変更によってパフォーマンスデータが正確に取得できないとき

システムの変更などによって，ディスクデバイス名が指すディスクデバイスが変更された場合は，ディスクデバイス名が同じでも，システムの変更前と変更後でパフォーマンス情報の継続性が失われます。

マウントしているリモートファイルシステムの状態によってパフォーマンスデータが正確に取得できないとき

PFM - RM for Platformは，マウントしているリモートファイルシステムの情報が参照できる状態（dfコマンドが正常に実行できる状態）で運用してください。マウントしているリモートファイルシステムが応答を返さない状態で，インスタンスのDisk_Categoryプロパティが「Y」に設定されていると，Remote Agentサービスがパフォーマンスデータを正確に収集できません。この場合の回復手順については，「9.2.3　PFM - RM for Platformを起動してもパフォーマンスデータが収集されない」を参照してください。

レコード一覧

PFM - RM for Platformで収集できるレコードおよびそのレコードに格納される情報を，次の表に示します。

表7‒10　レコード一覧

カテゴリー

レコード名

レコードID

格納される情報

プロセス

Application Process Count

PD_APPC

Application Process Overview（PD_APS）レコードおよびApplication Service Overview（PD_ASVC）レコードに格納されるレコードを，アプリケーション単位で監視しているプロセスおよびサービスごとに，ある時点での状態で要約したパフォーマンスデータが格納されます。

Application Process Detail

PD_APPD

Application Process Overview（PD_APS）レコードおよびApplication Service Overview（PD_ASVC）レコードに格納されるレコードを，アプリケーション単位で監視しているプロセスおよびサービスごとに，ある時点での状態で要約したパフォーマンスデータが格納されます。Application Process Count（PD_APPC）レコードより詳細なパフォーマンスデータが格納されます。

Application Process Overview

PD_APS

監視対象ホストのプロセスについて，ある時点での状態を示すパフォーマンスデータが格納されます。

Application Service Overview

PD_ASVC

監視対象ホストのサービス制御マネージャー（SCM）に登録されている，Win32プロセスなどのアプリケーションサービスについて，ある時点での状態を示すパフォーマンスデータが格納されます。

Application Summary

PD_APP2

Application Process Overview（PD_APS）レコードおよびApplication Service Overview（PD_ASVC）レコードに格納されるレコードを，アプリケーション単位で，ある時点での状態で要約したパフォーマンスデータが格納されます。

ディスク

Logical Disk Overview

PI_LDSK

監視対象ホストの論理ディスクの容量について，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

Physical Disk Overview

PI_PDSK

監視対象ホストの物理ディスクについて，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

ネットワーク

Network Interface Overview

PI_NET

監視対象ホストのネットワークインターフェースについて，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

プロセッサ

Processor Overview

PI_CPU

監視対象ホストのプロセッサについて，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

システム

System Status

PD

ある時点での監視対象ホストへの接続状態や監視対象ホストのOSの情報が格納されます。

System Summary

PI

監視対象ホストのシステム全体のプロセッサとメモリーについて，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

Application Process Count（PD_APPC）

機能

Application Process Count（PD_APPC）レコードには，Application Process Overview（PD_APS）レコードおよびApplication Service Overview（PD_ASVC）レコードに格納されるレコードを，アプリケーション単位で監視しているプロセスおよびサービスごとに，ある時点での状態で要約したパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

注意事項

監視対象ホストへの接続に失敗した場合，情報を収集できません。

アプリケーションの定義を変更するには，PFM - Web Consoleから設定を変更する必要があります。

監視対象の設定でTargetTypeに「icmp」を設定している場合，情報は収集されません。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Sync Collection With

Detail Records，APP2

×

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

（凡例）

○：変更できます

×：変更できません

ODBCキーフィールド

PD_APPC_APPLICATION_NAME

PD_APPC_MONITORING_NUMBER

ライフタイム

PFM - Web Consoleで条件が追加されたときから，条件が削除されるまで。

レコードサイズ

固定部：1,034バイト

可変部：135バイト

フィールド

PFM-View名

（PFM-Manager名）

説明

要約ルール

グループ化ルール

形式

デルタ

サポート対象外

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

レコード名。常に「APPC」。

−

COPY

char(8)

No

−

Record Time（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻。

−

COPY

time_t

No

−

Interval（INTERVAL）

常に「0」。

−

FIXED

ulong

No

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

監視対象ホストのデバイスID。

−

COPY

string(256)

No

−

Target Host（TARGET_HOST）

監視対象ホスト名。

−

FIXED

string(33)

No

−

Polling Time（POLLING_TIME）

PFM - RMホスト上での性能情報収集時刻。

−

FIXED

string(32)

No

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

監視対象ホスト上での性能情報収集時刻。

−

FIXED

string(32)

No

−

Application Name（APPLICATION_NAME）

プロセス監視の設定で指定されたアプリケーション定義名。

−

COPY

string(64)

No

−

Monitoring Number（MONITORING_NUMBER）

監視条件の番号。

−

COPY

word

No

−

Monitoring Label（MONITORING_LABEL）

監視条件を識別するための名称。

−

FIXED

string(32)

No

−

Monitoring Min（MONITORING_MIN）

監視数の下限値。

−

ADD

ulong

No

−

Monitoring Max（MONITORING_MAX）

監視数の上限値。

−

ADD

ulong

No

−

Monitoring Count（MONITORING_COUNT）

監視条件に一致する稼働中のプロセス数またはサービス数。

−

ADD

ulong

No

−

Monitoring Status（MONITORING_STATUS）

監視数の条件結果。

NORMAL:

問題なし。

ABNORMAL:

異常あり。

−

FIXED

string(9)

No

−

Ext1（EXT1）※

拡張フィールド1。

−

AVG

double

No

すべて

Ext2（EXT2）※

拡張フィールド2。

−

AVG

double

No

すべて

（凡例）

−：監視対象ホストのOSはすべてサポート対象です（または，該当する要約ルールはありません）

すべて：監視対象ホストのOSのすべてがサポート対象外です

注※

このフィールドは，運用上使用しません。

Application Process Detail（PD_APPD）

機能

Application Process Detail（PD_APPD）レコードには，Application Process Overview（PD_APS）レコードおよびApplication Service Overview（PD_ASVC）レコードに格納されるレコードを，アプリケーション単位で監視しているプロセスおよびサービスごとに，ある時点での状態で要約したパフォーマンスデータが格納されます。Application Process Count（PD_APPC）レコードより詳細なパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

注意事項

監視対象ホストへの接続に失敗した場合，情報を収集できません。

アプリケーションの定義を変更するには，PFM - Web Consoleから設定を変更する必要があります。

このレコードは，リアルタイムレポートだけで使用できます。履歴レポート表示すると，KAVJS5001-Iのエラーが発生します。

監視対象の設定でTargetTypeに「icmp」を設定している場合，情報は収集されません。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Sync Collection With

Detail Records，APP2

×

Log

No

×

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

（凡例）

○：変更できます

×：変更できません

ODBCキーフィールド

PD_APPD_APPLICATION_NAME

PD_APPD_MONITORING_NUMBER

ライフタイム

PFM - Web Consoleで条件が追加されたときから，条件が削除されるまで。

レコードサイズ

固定部：1,034バイト

可変部：279バイト

フィールド

PFM-View名

（PFM-Manager名）

説明

要約ルール

グループ化ルール

形式

デルタ

サポート対象外

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

レコード名。常に「APPD」。

−

COPY

char(8)

No

−

Record Time（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻。

−

COPY

time_t

No

−

Interval（INTERVAL）

常に「0」。

−

FIXED

ulong

No

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

監視対象ホストのデバイスID。

−

COPY

string(256)

No

−

Target Host（TARGET_HOST）

監視対象ホスト名。

−

FIXED

string(33)

No

−

Polling Time（POLLING_TIME）

PFM - RMホスト上での性能情報収集時刻。

−

FIXED

string(32)

No

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

監視対象ホスト上での性能情報収集時刻。

−

FIXED

string(32)

No

−

Application Name（APPLICATION_NAME）

プロセス監視の設定で指定されたアプリケーション定義名。

−

COPY

string(64)

No

−

Monitoring Number（MONITORING_NUMBER）

監視条件の番号。

−

COPY

word

No

−

Monitoring Label（MONITORING_LABEL）

監視条件を識別するための名称。

−

FIXED

string(32)

No

−

Monitoring Condition（MONITORING_CONDITION）

監視するプロセスまたはサービスを特定するための条件式。

−

FIXED

string(128)

No

−

Monitoring Field（MONITORING_FIELD）

監視するフィールド。

−

FIXED

string(16)

No

−

Monitoring Min（MONITORING_MIN）

監視数の下限値。

−

ADD

ulong

No

−

Monitoring Max（MONITORING_MAX）

監視数の上限値。

−

ADD

ulong

No

−

Monitoring Count（MONITORING_COUNT）

監視条件に一致する稼働中のプロセス数またはサービス数。

−

ADD

ulong

No

−

Monitoring Status（MONITORING_STATUS）

監視数の条件結果。

NORMAL:

問題なし。

ABNORMAL:

異常あり。

−

FIXED

string(9)

No

−

Ext1（EXT1）※

拡張フィールド1。

−

AVG

double

No

すべて

Ext2（EXT2）※

拡張フィールド2。

−

AVG

double

No

すべて

（凡例）

−：監視対象ホストのOSはすべてサポート対象です（または，該当する要約ルールはありません）

すべて：監視対象ホストのOSのすべてがサポート対象外です

注※

このフィールドは，運用上使用しません。

Application Process Overview（PD_APS）

機能

Application Process Overview（PD_APS）レコードには，監視対象ホストのプロセスについて，ある時点での状態を示すパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

注意事項

監視対象ホストへの接続に失敗した場合，情報を収集できません。

各プロセスは，収集時に実行しているプログラムを表します。

このレコードは，リアルタイムレポートだけで使用できます。履歴レポート表示すると，KAVJS5001-Iのエラーが発生します。

取得元の情報にASCIIコードの文字（0x20〜0x7E）以外が含まれる場合，Program Name（PROGRAM_NAME）フィールド，Command Line（COMMAND_LINE）フィールド，Virtual Env ID（VIRTUAL_ENV_ID）フィールドには，「#(0x23)」に変換された値が格納されます。1バイト単位で変換されるため，例えば，マルチバイト文字の「Ａ」（全角）は次のように変換されます。

取得元の情報

変換後の情報

文字コードの種類

バイナリ

バイナリ

文字列

Shift-JISコード

8260

2360

#`

EUCコード

A3C1

2323

##

UTF-8コード

EFBCA1

232323

###

Command Line（COMMAND_LINE）フィールドの値の末尾がスペースの場合があります。アラームの条件式を定義したり，プロセスの稼働・非稼働情報収集を設定したりするときは，末尾がスペースかどうかに注意してください。

監視対象ホストのOSがWindowsの場合，Program Name（PROGRAM_NAME）フィールドの値は，Windowsのタスクマネージャーの［プロセス］タブを開いた際に，［イメージ名］列に表示される値に相当します。

監視対象ホストのOSがWindowsの場合，Command Line（COMMAND_LINE）フィールドの値の全体が，「"（ダブルクォーテーション）」で囲まれて表示されることがあります。Command Line（COMMAND_LINE）フィールドの値を使ってアラームの条件式を定義するときは，「"（ダブルクォーテーション）」を「*（半角アスタリスク）」に置き換える必要があります。アラームの条件式の定義方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のアラームによる稼働監視について説明している章を確認してください。

監視対象ホストのOSがUNIX環境の場合，Program Name（PROGRAM_NAME）フィールドおよびCommand Line（COMMAND_LINE）フィールドの値は，LANG環境変数に「C」を指定した状態で次のpsコマンドを実行した結果，COMMAND列に表示される値に相当します。

AIXの場合：ps -A -X -o comm,args

HP-UXの場合：UNIX95=1 ps -A -o comm,args

Linuxの場合：ps -e -o comm,args

Solarisの場合：ps -e -o fname,args

Program Name（PROGRAM_NAME）フィールドには1つ目のCOMMAND列，Command Line(COMMAND_LINE)フィールドには2つ目のCOMMAND列が格納されます。なお，OSによって，COMMAND列に表示される値が異なります。

監視対象ホストのOSがUNIX環境の場合，Terminal（TERMINAL）フィールドの値は，psコマンドの実行結果で，TTY（TT）列に表示される値に相当します。OSによって表示される値が異なります。

監視対象ホストのOSがUNIX環境の場合，Virtual Env ID（VIRTUAL_ENV_ID）フィールドには，監視対象ホストのOSがAIX6.1以降またはSolaris10以降のときだけ値が表示されます。その他のOSのときは何も表示されません。

監視対象ホストのOSがUNIX環境の場合，ゾンビプロセスは，Terminal（TERMINAL）フィールドに「n/a」が表示されます。

監視対象ホストのOSがAIX V6.1以降のWorkload Partition（WPAR）環境の場合，Virtual Env ID（VIRTUAL_ENV_ID）フィールドには，「Global」または「global」が表示されます。

監視対象の設定でTargetTypeに「icmp」を設定している場合，情報は収集されません。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Sync Collection With

Detail Records，APP2

×

Log

No

×

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

（凡例）

○：変更できます

×：変更できません

ODBCキーフィールド

PD_APS_PID

PD_APS_PROGRAM_NAME

ライフタイム

プロセスの実行から終了まで。

レコードサイズ

固定部：1,034バイト

可変部：4,500バイト

フィールド

PFM-View名

（PFM-Manager名）

説明

要約ルール

グループ化ルール

形式

デルタ

サポート対象外

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

レコード名。常に「APS」。

−

COPY

char(8)

No

−

Record Time（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻。

−

COPY

time_t

No

−

Interval（INTERVAL）

常に「0」。

−

FIXED

ulong

No

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

監視対象ホストのデバイスID。

−

COPY

string(256)

No

−

Target Host（TARGET_HOST）

監視対象ホスト名。

−

FIXED

string(33)

No

−

Polling Time（POLLING_TIME）

PFM - RMホスト上での性能情報収集時刻。

−

FIXED

string(32)

No

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

監視対象ホスト上での性能情報収集時刻。

−

FIXED

string(32)

No

−

PID（PID）

プロセスID。

−

COPY

ulong

No

−

Program Name（PROGRAM_NAME）

プログラム名。

−

COPY

string(257)

No

−

Parent PID（PARENT_PID）

親プロセスのプロセスID。

−

FIXED

ulong

No

−

Command Line（COMMAND_LINE）

コマンドライン。

−

FIXED

string(4097)

No

−

Terminal（TERMINAL）

実行された端末名。

−

FIXED

string(40)

No

Windows

Elapsed Time（ELAPSED_TIME）

プロセスが開始してからの経過時間。

−

FIXED

utime

No

−

State（STATE）

プログラムの状態。次の値が設定される。

AIXの場合:

IDLE，ZOMBIE，STOP，RUN，SWAP，NONE

HP-UXの場合:

IDLE，OTHER，RUN，SLEEP，STOP，ZOMBIE，NONE

Solarisの場合:

ONCPU，RUN，SLEEP，STOP，ZOMBIE，NONE

Linuxの場合:

RUN，SLEEP，SWAP，STOP，ZOMBIE，NONE

−

FIXED

string(10)

No

Windows

Virtual Env ID（VIRTUAL_ENV_ID）

OSが提供する仮想化システムによって作成される仮想化環境の識別子。

−

FIXED

string(64)

No

Windows,HP-UX,Linux

Ext1（EXT1）※

拡張フィールド1。

−

AVG

double

No

すべて

Ext2（EXT2）※

拡張フィールド2。

−

AVG

double

No

すべて

（凡例）

−：監視対象ホストのOSはすべてサポート対象です（または，該当する要約ルールはありません）

すべて：監視対象ホストのOSのすべてがサポート対象外です

注※

このフィールドは，運用上使用しません。

Application Service Overview（PD_ASVC）

機能

Application Service Overview（PD_ASVC）レコードには，監視対象ホストのサービス制御マネージャー（SCM）に登録されている，Win32プロセスなどのアプリケーションサービスについて，ある時点での状態を示すパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

注意事項

監視対象ホストへの接続に失敗した場合，情報を収集できません。

監視対象ホストのOSがUNIXの場合，このレコードは作成されません。

このレコードは，リアルタイムレポートだけで使用できます。履歴レポート表示すると，KAVJS5001-Iのエラーが発生します。

取得元の情報にASCIIコードの文字（0x20〜0x7E）以外が含まれる場合，Service Name（SERVICE_NAME）フィールドおよびDisplay Name（DISPLAY_NAME）フィールドには，「#(0x23)」に変換された値が格納されます。1バイト単位で変換されるため，例えば，マルチバイト文字の「Ａ」（全角）は次のように変換されます。

取得元の情報

変換後の情報

文字コードの種類

バイナリ

バイナリ

文字列

Shift-JISコード

8260

2360

#`

EUCコード

A3C1

2323

##

UTF-8コード

EFBCA1

232323

###

Service Name（SERVICE_NAME）フィールドの値は，サービス制御マネージャー（SCM）でサービスのプロパティを開いたときに，［サービス名］に表示される値に相当します。

Display Name（DISPLAY_NAME）フィールドの値は，サービス制御マネージャー（SCM）でサービスのプロパティを開いたときに，［表示名］に表示される値に相当します。

監視対象の設定でTargetTypeに「icmp」を設定している場合，情報は収集されません。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Sync Collection With

Detail Records，APP2

×

Log

No

×

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

（凡例）

○：変更できます

×：変更できません

ODBCキーフィールド

PD_ASVC_SERVICE_NAME

ライフタイム

サービスのインストールからアンインストールまで。

レコードサイズ

固定部：1,034バイト

可変部：570バイト

フィールド

PFM-View名

（PFM-Manager名）

説明

要約ルール

グループ化ルール

形式

デルタ

サポート対象外

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

レコード名。常に「ASVC」。

−

COPY

char(8)

No

UNIX

Record Time（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻。

−

COPY

time_t

No

UNIX

Interval（INTERVAL）

常に「0」。

−

FIXED

ulong

No

UNIX

VA DeviceID（VADEVICEID）

監視対象ホストのデバイスID。

−

COPY

string(256)

No

UNIX

Target Host（TARGET_HOST）

監視対象ホスト名。

−

FIXED

string(33)

No

UNIX

Polling Time（POLLING_TIME）

PFM - RMホスト上での性能情報収集時刻。

−

FIXED

string(32)

No

UNIX

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

監視対象ホスト上での性能情報収集時刻。

−

FIXED

string(32)

No

UNIX

Service Name（SERVICE_NAME）

サービスコントロールマネージャーデータベースで使用されているサービス名。

−

COPY

string(257)

No

UNIX

Service Exit Code（SERVICE_EXIT_CODE）

サービスが個別に持つエラーコード。

Win32 Exit Codeフィールドの値が1066(ERROR_SERVICE_SPECIFIC_ERROR)のときだけセットされる値。

−

FIXED

long

No

UNIX

Win32 Exit Code（WIN32_EXIT_CODE）

サービスに関するWindowsのエラーコード。

−

FIXED

long

No

UNIX

Display Name（DISPLAY_NAME）

サービスを識別するためにユーザーインターフェースプログラムによって使用される名前。

−

FIXED

string(257)

No

UNIX

State（STATE）

データ収集時のサービスの状態。このフィールドの値は次のどれか。

Continue Pending:

［一時停止］後の［再開］ボタンで［起動］処理中の状態。

Pause Pending:

［一時停止］処理中の状態。

Paused:

［一時停止］状態。

Running:

［起動］状態。

Start Pending:

［起動］処理中の状態。

Stop Pending:

［停止］処理中の状態。

Stopped:

［停止］状態。

Unknown:

不明な状態。

−

FIXED

string(32)

No

UNIX

Ext1（EXT1）※

拡張フィールド1。

−

AVG

double

No

すべて

Ext2（EXT2）※

拡張フィールド2。

−

AVG

double

No

すべて

（凡例）

−：監視対象ホストのOSはすべてサポート対象です（または，該当する要約ルールはありません）

すべて：監視対象ホストのOSのすべてがサポート対象外です

注※

このフィールドは，運用上使用しません。

Application Summary（PD_APP2）

機能

Application Summary（PD_APP2）レコードには，Application Process Overview（PD_APS）レコードおよびApplication Service Overview（PD_ASVC）レコードに格納されるレコードを，アプリケーション単位で，ある時点での状態で要約したパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

注意事項

監視対象ホストへの接続に失敗した場合，情報を収集できません。

アプリケーションの定義を変更するには，PFM - Web Consoleから設定を変更する必要があります。

監視対象の設定でTargetTypeに「icmp」を設定している場合，情報は収集されません。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

300

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

（凡例）

○：変更できます

×：変更できません

ODBCキーフィールド

PD_APP2_APPLICATION_NAME

ライフタイム

PFM - Web Consoleで条件が追加されたときから，条件が削除されるまで。

レコードサイズ

固定部：1,034バイト

可変部：168バイト

フィールド

PFM-View名

（PFM-Manager名）

説明

要約ルール

グループ化ルール

形式

デルタ

サポート対象外

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

レコード名。常に「APP2」。

−

COPY

char(8)

No

−

Record Time（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻。

−

COPY

time_t

No

−

Interval（INTERVAL）

常に「0」。

−

FIXED

ulong

No

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

監視対象ホストのデバイスID。

−

COPY

string(256)

No

−

Target Host（TARGET_HOST）

監視対象ホスト名。

−

FIXED

string(33)

No

−

Polling Time（POLLING_TIME）

PFM - RMホスト上での性能情報収集時刻。

−

FIXED

string(32)

No

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

監視対象ホスト上での性能情報収集時刻。

−

FIXED

string(32)

No

−

Application Name（APPLICATION_NAME）

プロセス監視の設定で指定されたアプリケーション定義名。

−

COPY

string(64)

No

−

Application Status（APPLICATION_STATUS）

プロセス監視の設定で指定されたアプリケーションの状態。

アプリケーションの状態は，監視対象に指定したプロセスおよびサービスの状態を基にして得られた結果。

監視対象に指定したプロセスおよびサービスの状態を確認するには，Application Process Count（PD_APPC）レコードおよびApplication Process Detail（PD_APPD）レコードで表示されているMonitoring Statusを参照してください。

NORMAL:

監視対象の状態がすべてNORMAL。

ABNORMAL:

監視対象のうちのどれかの状態がABNORMAL。

UNKNOWN:

OSからの情報収集に失敗した場合。

−

FIXED

string(10)

No

−

Application Exist（APPLICATION_EXIST）

プロセス監視の設定で指定されたアプリケーションの状態。

アプリケーションの状態は，監視対象に指定したプロセスおよびサービスの状態を基にして得られた結果。

監視対象に指定したプロセスおよびサービスの状態を確認するには，Application Process Count（PD_APPC）レコードおよびApplication Process Detail（PD_APPD）レコードで表示されているMonitoring Statusを参照する。

NORMAL：監視対象のうちのどれかの状態がNORMAL。

ABNORMAL：監視対象の状態がすべてABNORMAL。

UNKNOWN：

OSからの情報収集に失敗した場合。

−

FIXED

string(10)

No

−

Virtual Env ID（VIRTUAL_ENV_ID）

OSが提供する仮想化システムによって作成される仮想化環境の識別子。

−

FIXED

string(64)

No

−

Case Sensitive（CASE_SENSITIVE）

大文字と小文字の区別。

Yes:

区別する。

No:

区別しない。

−

FIXED

string(4)

No

−

Ext1（EXT1）※

拡張フィールド1。

−

AVG

double

No

すべて

Ext2（EXT2）※

拡張フィールド2。

−

AVG

double

No

すべて

（凡例）

−：監視対象ホストのOSはすべてサポート対象です（または，該当する要約ルールはありません）

すべて：監視対象ホストのOSのすべてがサポート対象外です

注※

このフィールドは，運用上使用しません。

Logical Disk Overview（PI_LDSK）

機能

Logical Disk Overview（PI_LDSK）レコードには，監視対象ホストの論理ディスクの容量についての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

注意事項

監視対象ホストへの接続に失敗した場合，情報を収集できません。

Windows環境でこのレコードを収集する場合，次の点に注意してください。

このレコードは，ハードディスクドライブまたは固定ディスクドライブの性能情報が収集されます。ネットワークディスクなどの性能情報は監視できません。

セキュリティの設定によって，ID（ID）フィールドに対応するディスクボリュームにアクセスできない場合，このディスクボリュームのレコードは作成されません。ディスクボリュームのレコードを作成するには，監視対象の設定で，Userに設定したユーザーアカウントでディスクボリュームにアクセスできるように，セキュリティを設定してください。

ドライブ文字またはドライブパスを割り当てていないディスクボリュームのSize（SIZE）フィールドは，0になります。

ドライブ文字またはドライブパスを複数割り当てているディスクボリュームのSize（SIZE）フィールドは，0になることがあります。

ディスクボリュームのドライブ文字またはドライブパスを変更した場合，変更した監視対象のWMIサービスを再起動してください。監視対象のWMIサービスを再起動しないでレコードを収集すると，そのディスクボリュームのレコードが収集されないことがあります。また，レコードが収集されたとしてもSize（SIZE）フィールドは0，ID（ID）フィールドには変更前の論理ディスクボリューム名が表示されることがあります。

監視対象ホストのOSがUNIXの場合，監視対象ホストでdfコマンドを実行したときに，FilesystemまたはMounted onに空白文字が含まれていると，Logical Disk Overview（PI_LDSK）レコードが正しく表示されません。

監視対象ホストで光学ドライブを使用している場合，メディア挿入時に該当するインスタンスの「Free Mbytes %」フィールドが0%になることがあります。「Free Mbytes %」フィールドをアラームの設定から除外する場合は，アラームの条件式に「ID <> 対象ディスク」を指定してください。

監視対象の設定でTargetTypeに「icmp」を設定している場合，情報は収集されません。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

300

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

（凡例）

○：変更できます

×：変更できません

ODBCキーフィールド

PI_LDSK_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：1,034バイト

可変部：1,216バイト

フィールド

PFM-View名

（PFM-Manager名）

説明

要約ルール

グループ化ルール

形式

デルタ

サポート対象外

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

レコード名。常に「LDSK」。

COPY

COPY

char(8)

No

−

Record Time（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻。

COPY

COPY

time_t

No

−

Interval（INTERVAL）

レコードが格納された収集間隔の時間。（単位:秒）

履歴レポートで要約した場合，最後に格納した値を表示する。

COPY

FIXED

ulong

No

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

監視対象ホストのデバイスID。

COPY

COPY

string(256)

No

−

Target Host（TARGET_HOST）

監視対象ホスト名。

COPY

FIXED

string(33)

No

−

Polling Time（POLLING_TIME）

PFM - RMホスト上での性能情報収集時刻。

COPY

FIXED

string(32)

No

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

監視対象ホスト上での性能情報収集時刻。

COPY

FIXED

string(32)

No

−

ID（ID）

Windowsの場合:

論理ディスクボリューム名。

UNIXの場合:

ファイルシステムのマウントポイント。

COPY

COPY

string(1024)

No

−

Device Name（DEVICE_NAME）

デバイス名。

COPY

FIXED

string(40)

No

Windows

Free Mbytes（FREE_MBYTES）

未使用領域のサイズ。（単位:メガバイト）

HILO

ADD

double

No

−

Free Mbytes %（FREE_MBYTES_PERCENT）

未使用領域の割合。（単位:%）

HILO

AVG

double

No

−

Size（SIZE）

ディスクサイズ。（単位:メガバイト）

COPY

ADD

double

No

−

Ext1（EXT1）※

拡張フィールド1。

HILO

AVG

double

No

すべて

Ext2（EXT2）※

拡張フィールド2。

HILO

AVG

double

No

すべて

（凡例）

−：監視対象ホストのOSはすべてサポート対象です

すべて：監視対象ホストのOSのすべてがサポート対象外です

注※

このフィールドは，運用上使用しません。

Network Interface Overview（PI_NET）

機能

Network Interface Overview（PI_NET）レコードには，監視対象ホストのネットワークインターフェースについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

注意事項

監視対象ホストへの接続に失敗した場合，情報を収集できません。

監視対象ホストのOSがWindows，Solaris，AIXまたはLinuxの場合，IPv4とIPv6が共存している環境で，このレコードを収集するとIPv4とIPv6の集約された情報が収集されます。

監視対象ホストのOSがHP-UXの場合，IPv4とIPv6が共存している環境で，このレコードを収集するとIPv4とIPv6の情報が別々に収集されます。IPv4環境ではIPv4:，IPv6環境ではIPv6:がIDの先頭に付きます。

監視対象の設定でTargetTypeに「icmp」を設定している場合，情報は収集されません。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

300

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

（凡例）

○：変更できます

×：変更できません

ODBCキーフィールド

PI_NET_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：1,034バイト

可変部：548バイト

フィールド

PFM-View名

（PFM-Manager名）

説明

要約ルール

グループ化ルール

形式

デルタ

サポート対象外

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

レコード名。常に「NET」。

COPY

COPY

char(8)

No

−

Record Time（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻。

COPY

COPY

time_t

No

−

Interval（INTERVAL）

レコードが格納された収集間隔の時間。（単位:秒）

履歴レポートで要約した場合，最後に格納した値を表示する。

COPY

FIXED

ulong

No

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

監視対象ホストのデバイスID。

COPY

COPY

string(256)

No

−

Target Host（TARGET_HOST）

監視対象ホスト名。

COPY

FIXED

string(33)

No

−

Polling Time（POLLING_TIME）

PFM - RMホスト上での性能情報収集時刻。

COPY

FIXED

string(32)

No

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

監視対象ホスト上での性能情報収集時刻。

COPY

FIXED

string(32)

No

−

ID（ID）

ネットワークのインスタンス名。

COPY

COPY

string(256)

No

−

Max Transmission Unit（MAX_TRANSMISSION_UNIT）

最大パケットサイズ。（単位:バイト）

COPY

FIXED

ulong

No

Windows

Rcvd Packets/sec（RCVD_PACKETS_PER_SEC）

ネットワークインターフェースで受信されるパケットの割合。（単位:パケット/秒）

HILO

AVG

double

No

−

Sent Packets/sec（SENT_PACKETS_PER_SEC）

ネットワークインターフェースで送信されるパケットの割合。（単位:パケット/秒）

HILO

AVG

double

No

−

Total Packets/sec（TOTAL_PACKETS_PER_SEC）

ネットワークインターフェースで送受信されるパケットの割合。（単位:パケット/秒）

HILO

AVG

double

No

−

Rcvd Bytes/sec（RCVD_BYTES_PER_SEC）

ネットワークインターフェースで受信されるデータ量の割合。（単位:バイト/秒）

HILO

AVG

double

No

UNIX

Sent Bytes/sec（SENT_BYTES_PER_SEC）

ネットワークインターフェースで送信されるデータ量の割合。（単位:バイト/秒）

HILO

AVG

double

No

UNIX

Total Bytes/sec（TOTAL_BYTES_PER_SEC）

ネットワークインターフェースで送受信されるデータ量の割合。（単位:バイト/秒）

HILO

AVG

double

No

UNIX

Ext1（EXT1）※

拡張フィールド1。

HILO

AVG

double

No

すべて

Ext2（EXT2）※

拡張フィールド2。

HILO

AVG

double

No

すべて

（凡例）

−：監視対象ホストのOSはすべてサポート対象です

すべて：監視対象ホストのOSのすべてがサポート対象外です

注※

このフィールドは，運用上使用しません。

Physical Disk Overview（PI_PDSK）

機能

Physical Disk Overview（PI_PDSK）レコードには，監視対象ホストの物理ディスクについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

注意事項

監視対象ホストへの接続に失敗した場合，情報を収集できません。

Windows環境でこのレコードを収集する場合，次の点に注意してください。

セキュリティの設定によって，ID（ID）フィールドに対応するディスクボリュームにアクセスできない場合，このディスクボリュームのレコードは作成されません。ディスクボリュームのレコードを作成するには，監視対象の設定で，Userに設定したユーザーアカウントでディスクボリュームにアクセスできるように，セキュリティを設定してください。

ディスクボリュームのドライブ文字またはドライブパスを変更した場合，変更した監視対象のWMIサービスを再起動してください。監視対象のWMIサービスを再起動しないでレコードを収集すると，そのディスクボリュームのレコードが収集されないことがあります。また，レコードが収集されたとしてもID（ID）フィールドには変更前のディスクボリューム名が表示されることがあります。

監視対象ホストのOSがAIXの場合，次に示すどちらかのユーザーでなければこのレコードの情報は収集できません。

rootユーザー

admグループとsystemグループの両方に所属するユーザー

監視対象ホストのOSがAIXの場合，rendevコマンドなど使ってデバイス名を変更すると，変更前とは別のインスタンスとしてパフォーマンスデータが収集されます。

監視対象ホストのOSがAIX V6.1以降のWorkload Partition（WPAR）環境の場合，このレコードの情報は収集できません。

監視対象の設定でTargetTypeに「icmp」を設定している場合，情報は収集されません。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

300

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

（凡例）

○：変更できます

×：変更できません

ODBCキーフィールド

PI_PDSK_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：1,034バイト

可変部：652バイト

フィールド

PFM-View名

（PFM-Manager名）

説明

要約ルール

グループ化ルール

形式

デルタ

サポート対象外

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

レコード名。常に「PDSK」。

COPY

COPY

char(8)

No

−

Record Time（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻。

COPY

COPY

time_t

No

−

Interval（INTERVAL）

レコードが格納された収集間隔の時間。（単位:秒）

履歴レポートで要約した場合，最後に格納した値を表示する。

COPY

FIXED

ulong

No

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

監視対象ホストのデバイスID。

COPY

COPY

string(256)

No

−

Target Host（TARGET_HOST）

監視対象ホスト名。

COPY

FIXED

string(33)

No

−

Polling Time（POLLING_TIME）

PFM - RMホスト上での性能情報収集時刻。

COPY

FIXED

string(32)

No

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

監視対象ホスト上での性能情報収集時刻。

COPY

FIXED

string(32)

No

−

ID（ID）

Windowsの場合:

物理ディスク番号。

UNIXの場合:

デバイス名。

COPY

COPY

string(256)

No

−

Avg Disk Time（AVG_DISK_TIME）

ディスクI/Oの平均動作時間。（単位:秒）

HILO

AVG

double

No

−

Busy %（BUSY_PERCENT）

読み込みおよび書き込み要求の処理でディスクがビジーだった経過時間の割合。（単位:%）

UNIXの場合は，デバイスに対する処理が連続で実行されるときに「100」を超えることがあります。

HILO

AVG

double

No

−

Read MBytes/sec（READ_MBYTES_PER_SEC）

読み込み処理中にディスクにデータが転送される速度。（単位:メガバイト/秒）

HILO

AVG

double

No

AIX,HP-UX

Write MBytes/sec（WRITE_MBYTES_PER_SEC）

書き込み処理中にディスクにデータが転送される速度。（単位:メガバイト/秒）

HILO

AVG

double

No

AIX,HP-UX

Total MBytes/sec（TOTAL_MBYTES_PER_SEC）

読み込みおよび書き込み処理中にディスク間でデータが転送される速度。（単位:メガバイト/秒）

HILO

AVG

double

No

−

Read Counts/sec（READ_COUNTS_PER_SEC）

ディスクへの読み込み処理の速度。（単位:回数/秒）

HILO

AVG

double

No

AIX,HP-UX

Write Counts/sec（WRITE_COUNTS_PER_SEC）

ディスクへの書き込み処理の速度。（単位:回数/秒）

HILO

AVG

double

No

AIX,HP-UX

Total Counts/sec（TOTAL_COUNTS_PER_SEC）

ディスクへの読み込みおよび書き込み処理の速度。（単位:回数/秒）

HILO

AVG

double

No

−

Queue Length（QUEUE_LENGTH）

Windowsの場合:

ディスクのキューに入った読み込みおよび書き込み要求数の平均値。

UNIXの場合:

デバイスのキュー長。1秒間のI/Oの処理量を1とする。

HILO

AVG

double

No

−

Ext1（EXT1）※

拡張フィールド1。

HILO

AVG

double

No

すべて

Ext2（EXT2）※

拡張フィールド2。

HILO

AVG

double

No

すべて

（凡例）

−：監視対象ホストのOSはすべてサポート対象です

すべて：監視対象ホストのOSのすべてがサポート対象外です

注※

このフィールドは，運用上使用しません。

Processor Overview（PI_CPU）

機能

Processor Overview（PI_CPU）レコードには，監視対象ホストのプロセッサについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

注意事項

監視対象ホストへの接続に失敗した場合，情報を収集できません。

Windows環境でこのレコードを収集する場合，マルチプロセッサ環境で，ID（ID）フィールドが「_Total」で示される次のフィールドの最大値は「100」になります。

CPU %（CPU_PERCENT）

System %（SYSTEM_PERCENT）

User %（USER_PERCENT）

PFM - RMホストのOSが64ビットのWindowsで，監視対象ホストのOSが64ビットのWindowsの場合，取得できるCPU情報は最大で32個分までです。

監視対象ホストのOSがAIXでrootユーザー以外のユーザーで情報を収集する場合，そのユーザーがadmグループとsystemグループのどちらにも所属していないときは，次のフィールドには0が表示されます。

CPU %（CPU_PERCENT）

Idle %（IDLE_PERCENT）

System %（SYSTEM_PERCENT）

User %（USER_PERCENT）

Wait %（WAIT_PERCENT）

Ext1（EXT1）

Ext2（EXT2）

監視対象ホストのOSがAIX V6.1以降のWorkload Partition（WPAR）環境の場合，次のフィールドには，0が表示されます。

CPU %（CPU_PERCENT）

Idle %（IDLE_PERCENT）

System %（SYSTEM_PERCENT）

User %（USER_PERCENT）

Wait %（WAIT_PERCENT）

Ext1（EXT1）

Ext2（EXT2）

監視対象の設定でTargetTypeに「icmp」を設定している場合，情報は収集されません。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

300

○

Collection Offset

0

○

Log

No

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

（凡例）

○：変更できます

×：変更できません

ODBCキーフィールド

PI_CPU_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：1,034バイト

可変部：544バイト

フィールド

PFM-View名

（PFM-Manager名）

説明

要約ルール

グループ化ルール

形式

デルタ

サポート対象外

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

レコード名。常に「CPU」。

COPY

COPY

char(8)

No

−

Record Time（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻。

COPY

COPY

time_t

No

−

Interval（INTERVAL）

レコードが格納された収集間隔の時間。（単位:秒）

履歴レポートで要約した場合，最後に格納した値を表示する。

COPY

FIXED

ulong

No

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

監視対象ホストのデバイスID。

COPY

COPY

string(256)

No

−

Target Host（TARGET_HOST）

監視対象ホスト名。

COPY

FIXED

string(33)

No

−

Polling Time（POLLING_TIME）

PFM - RMホスト上での性能情報収集時刻。

COPY

FIXED

string(32)

No

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

監視対象ホスト上での性能情報収集時刻。

COPY

FIXED

string(32)

No

−

ID（ID）

プロセッサの識別子。

COPY

COPY

string(256)

No

−

CPU %（CPU_PERCENT）

プロセッサのCPU使用率。（単位:%）

HILO

AVG

double

No

−

Idle %（IDLE_PERCENT）

プロセッサがアイドル状態だった時間の割合。（単位:%）

HILO

AVG

double

No

−

Interrupt Counts/sec（INTERRUPT_COUNTS_PER_SEC）

Windowsの場合:

プロセッサが，ハードウェア（システムクロック，マウス，ディスクドライバ，データ通信ライン，NIC，その他周辺機器などの割り込みが発生するデバイス）割り込みを受信処理した頻度。（単位:回数/秒）

DPC（遅延プロシージャ呼び出し）割り込みは含まれない。通常，システムの活動状況がない状態で，このフィールドが大幅に増加している状態の場合，低速なデバイスが存在するなどのハードウェアの問題を示す。

UNIXの場合:

割り込みが発生した頻度。（単位:回数/秒）

HILO

AVG

double

No

HP-UX

System %（SYSTEM_PERCENT）

カーネルモードで実行したプロセッサの使用率。（単位:%）

HILO

AVG

double

No

−

User %（USER_PERCENT）

ユーザーモードで実行したプロセッサの使用率。（単位:%）

HILO

AVG

double

No

−

Wait %（WAIT_PERCENT）

I/O待ちの状態だった時間の割合。（単位:%）

HILO

AVG

double

No

Windows

Ext1（EXT1）※

拡張フィールド1。

HILO

AVG

double

No

Windows,HP-UX,Solaris

Ext2（EXT2）※

拡張フィールド2。

HILO

AVG

double

No

Windows,HP-UX,Solaris

（凡例）

−：監視対象ホストのOSはすべてサポート対象です

注※

このフィールドは，運用上使用しません。

System Status（PD）

機能

System Status（PD）レコードには，監視対象ホストへの接続状態および監視対象ホストのOS情報についての，ある時点での状態を示すパフォーマンスデータが格納されます。

注意事項

監視対象ホストへの接続に失敗した場合，次のフィールドの情報だけ収集します。

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

Record Time（RECORD_TIME）

Interval（INTERVAL）

VA DeviceID（VADEVICEID）

Target Host（TARGET_HOST）

Polling Time（POLLING_TIME）

Status（STATUS）

Reason（REASON）

監視対象の設定でTargetTypeに「icmp」を設定している場合，情報は収集されません。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

300

○

Collection Offset

0

○

Log

Yes

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

（凡例）

○：変更できます

×：変更できません

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：2,050バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM-View名

（PFM-Manager名）

説明

要約ルール

グループ化ルール

形式

デルタ

サポート対象外

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

レコード名。常に「PD」。

−

COPY

char(8)

No

−

Record Time（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻。

−

COPY

time_t

No

−

Interval（INTERVAL）

常に「0」。

−

FIXED

ulong

No

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

監視対象ホストのデバイスID。

−

COPY

string(256)

No

−

Target Host（TARGET_HOST）

監視対象ホスト名。

−

FIXED

string(33)

No

−

Polling Time（POLLING_TIME）

PFM - RMホスト上での性能情報収集時刻。

−

FIXED

string(32)

No

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

監視対象ホスト上での性能情報収集時刻。

−

FIXED

string(32)

No

−

Status（STATUS）

接続状況。

SUCCESS:

実行中。

ERROR:

接続失敗。

−

FIXED

string(8)

No

−

Reason（REASON）

StatusがERRORのときの原因。

Connection failed:

接続に失敗した。

Authorization failed:

認証に失敗した。

Response invalid:

サーバから意図しない応答があった。

Collection error:

収集エラーが発生した。

Collection timeout:

収集中にタイムアウトが発生した。

Invalid environment(SSH_Client):

環境が不正な状態。インスタンス環境の設定でSSH_Clientに指定したファイルが存在しない（PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがUNIXの場合）。

Invalid environment(Perl_Module):

環境が不正な状態。インスタンス環境の設定でPerl_Moduleに指定したファイルがない（PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがUNIXの場合）。

Invalid environment(Private_Key_File):

環境が不正な状態。監視対象ホストの設定でPrivate_Key_Fileに指定したファイルがない。

なお，Statusフィールドの値がSUCCESSの場合，空文字列となる。

−

FIXED

string(128)

No

−

OS Type（OS_TYPE）

監視対象ホストのOS名称。

−

FIXED

string(16)

No

−

Version（VERSION）

監視対象ホストのOSのバージョン。

−

FIXED

string(32)

No

−

Processor Type（PROCESSOR_TYPE）

監視対象ホストのプロセッサのタイプ。

−

FIXED

string(64)

No

−

Detail（DETAIL）

監視対象ホストの詳細情報。

−

FIXED

string(256)

No

−

Ext1（EXT1）※

拡張フィールド1。

−

FIXED

string(256)

No

すべて

Ext2（EXT2）※

拡張フィールド2。

−

FIXED

string(256)

No

すべて

（凡例）

−：監視対象ホストのOSはすべてサポート対象です（または，該当する要約ルールはありません）

すべて：監視対象ホストのOSのすべてがサポート対象外です

注※

このフィールドは，運用上使用しません。

System Summary（PI）

機能

System Summary（PI）レコードには，監視対象ホストのシステム全体のプロセッサおよびメモリーについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

注意事項

監視対象ホストへの接続に失敗した場合，情報を収集できません。

PFM - RMホストのOSが64ビットのWindowsで，監視対象ホストのOSが64ビットのWindowsの場合，取得できるCPU情報は最大で32個分までです。

作成できるインスタンス数に上限はありません。作成できる監視対象数については，1インスタンスについて50個までとなります。

監視対象ホストのOSがHP-UX，AIX，またはLinuxの場合，次のフィールドでは，ファイルキャッシュとして確保されるメモリーサイズが「物理メモリー領域の使用サイズ」として扱われます。

Free Mem %（FREE_MEM_PERCENT）

Free Mem Mbytes（FREE_MEM_MBYTES）

Used Mem %（USED_MEM_PERCENT）

Used Mem Mbytes（USED_MEM_MBYTES）

監視対象ホストのOSがAIXでrootユーザー以外のユーザーで情報を収集する場合，そのユーザーがadmグループとsystemグループのどちらにも所属していないときは，次のフィールドには0が表示されます。

CPU %（CPU_PERCENT）

Idle %（IDLE_PERCENT）

System %（SYSTEM_PERCENT）

User %（USER_PERCENT）

Wait %（WAIT_PERCENT）

Free Swap %（FREE_SWAP_PERCENT）

Free Swap Mbytes（FREE_SWAP_MBYTES）

Used Swap %（USED_SWAP_PERCENT）

Used Swap Mbytes（USED_SWAP_MBYTES）

Total Swap Mbytes（TOTAL_SWAP_MBYTES）

Page Fault Counts/sec（PAGE_FAULT_COUNTS_PER_SEC）

監視対象ホストのOSがAIX V6.1以降のWorkload Partition（WPAR）環境の場合，次のフィールドには，0が表示されます。

CPU %（CPU_PERCENT）

Idle %（IDLE_PERCENT）

System %（SYSTEM_PERCENT）

User %（USER_PERCENT）

Wait %（WAIT_PERCENT）

Free Mem %（FREE_MEM_PERCENT）

Free Mem Mbytes（FREE_MEM_MBYTES）

Used Mem %（USED_MEM_PERCENT）

Used Mem Mbytes（USED_MEM_MBYTES）

Total Mem Mbytes（TOTAL_MEM_MBYTES）

Free Swap %（FREE_SWAP_PERCENT）

Free Swap Mbytes（FREE_SWAP_MBYTES）

Used Swap %（USED_SWAP_PERCENT）

Used Swap Mbytes（USED_SWAP_MBYTES）

Total Swap Mbytes（TOTAL_SWAP_MBYTES）

Page Fault Counts/sec（PAGE_FAULT_COUNTS_PER_SEC）

監視対象の設定でTargetTypeに「icmp」を設定している場合，情報は収集されません。

デフォルト値および変更できる値

項目

デフォルト値

変更可否

Collection Interval

300

○

Collection Offset

0

○

Log

Yes

○

LOGIF

空白

○

Over 10 Sec Collection Time

No

×

Realtime Report Data Collection Mode

Reschedule

○

（凡例）

○：変更できます

×：変更できません

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：2,206バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM-View名

（PFM-Manager名）

説明

要約ルール

グループ化ルール

形式

デルタ

サポート対象外

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

レコード名。常に「PI」。

COPY

COPY

char(8)

No

−

Record Time（RECORD_TIME）

レコードが作成された時刻。

COPY

COPY

time_t

No

−

Interval（INTERVAL）

レコードが格納された収集間隔の時間。（単位:秒）

履歴レポートで要約した場合，最後に格納した値を表示する。

COPY

FIXED

ulong

No

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

監視対象ホストのデバイスID。

COPY

COPY

string(256)

No

−

Target Host（TARGET_HOST）

監視対象ホスト名。

COPY

FIXED

string(33)

No

−

Polling Time（POLLING_TIME）

PFM - RMホスト上での性能情報収集時刻。

COPY

FIXED

string(32)

No

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

監視対象ホスト上での性能情報収集時刻。

COPY

FIXED

string(32)

No

−

Active CPUs（ACTIVE_CPUS）

プロセッサ数。

COPY

ADD

ulong

No

−

CPU %（CPU_PERCENT）

プロセッサの使用率。（単位:%）

プロセッサごとの割合の平均値でもある。

HILO

AVG

double

No

−

Idle %（IDLE_PERCENT）

アイドル状態だった時間の割合。（単位:%）

プロセッサごとの割合の平均値でもある。

HILO

AVG

double

No

−

System %（SYSTEM_PERCENT）

カーネルモードで実行したプロセッサの使用率。（単位:%）

プロセッサごとの割合の平均値でもある。

HILO

AVG

double

No

−

User %（USER_PERCENT）

ユーザーモードで実行したプロセッサの使用率。（単位:%）

プロセッサごとの割合の平均値でもある。

HILO

AVG

double

No

−

Wait %（WAIT_PERCENT）

I/O待ちの状態だった時間の割合。（単位:%）

プロセッサごとの割合の平均値でもある。

HILO

AVG

double

No

Windows

Processor Queue Length（PROCESSOR_QUEUE_LENGTH）

プロセッサの時間を待っていて，実行準備ができているプロセッサのキュー内の要求数。通常，キューの長さが継続的に2を超える状態の場合，プロセッサの混雑を示す。

HILO

AVG

double

No

UNIX

Run Queue Avg 5 min（RUN_QUEUE_AVG_5_MIN）

過去5分間に実行キュー内で待っていたスレッド数の平均。

この値には，HP-UX，Solaris，AIXでは，I/O待ちのスレッド数が含まれない。Linuxでは，I/O待ちのスレッド数が含まれる。

HILO

AVG

double

No

Windows

Interrupt Counts/sec（INTERRUPT_COUNTS_PER_SEC）

Windowsの場合:

プロセッサが，ハードウェア（システムクロック，マウス，ディスクドライバ，データ通信ライン，NIC，その他周辺機器などの割り込みが発生するデバイス）割り込みを受信処理した頻度。（単位:回数/秒）

DPC（遅延プロシージャ呼び出し）割り込みは含まれない。通常，システムの活動状況がない状態で，このフィールドが大幅に増加している状態の場合，低速なデバイスが存在するなどのハードウェアの問題を示す。

UNIXの場合:

割り込みが発生した頻度。（単位:回数/秒）

HILO

AVG

double

No

−

Effective Free Mem %（EFFECTIVE_FREE_MEM_PERCENT）

実際にアプリケーションが使用できる物理メモリーのサイズの割合。（単位:%）

HILO

AVG

double

No

Windows,AIX,HP-UX,Solaris

Effective Free Mem Mbytes（EFFECTIVE_FREE_MEM_MBYTES）

実際にアプリケーションが使用できる物理メモリーのサイズ。（単位:メガバイト）

HILO

AVG

double

No

Windows,AIX,HP-UX,Solaris

Free Mem %（FREE_MEM_PERCENT）

物理メモリー領域の未使用サイズの割合。（単位:%）

HILO

AVG

double

No

−

Free Mem Mbytes（FREE_MEM_MBYTES）

物理メモリー領域の未使用サイズ。（単位:メガバイト）

HILO

AVG

double

No

−

Used Mem %（USED_MEM_PERCENT）

物理メモリーの使用率。（単位:%）

HILO

AVG

double

No

−

Used Mem Mbytes（USED_MEM_MBYTES）

物理メモリー領域の使用サイズ。（単位:メガバイト）

HILO

AVG

double

No

−

Total Mem Mbytes（TOTAL_MEM_MBYTES）

物理メモリーサイズ。（単位:メガバイト）

COPY

ADD

double

No

−

Free Swap %（FREE_SWAP_PERCENT）

Windowsの場合:

仮想メモリー領域の未使用サイズの割合。（単位:%）

UNIXの場合:

スワップ領域の未使用サイズの割合。（単位:%）

HILO

AVG

double

No

−

Free Swap Mbytes（FREE_SWAP_MBYTES）

Windowsの場合:

仮想メモリー領域の未使用サイズ。（単位:メガバイト）

UNIXの場合:

スワップ領域の未使用サイズ。（単位:メガバイト）

HILO

AVG

double

No

−

Used Swap %（USED_SWAP_PERCENT）

Windowsの場合:

仮想メモリーの使用率。（単位:%）

UNIXの場合:

スワップ領域の使用率。（単位:%）

HILO

AVG

double

No

−

Used Swap Mbytes（USED_SWAP_MBYTES）

Windowsの場合:

仮想メモリー領域の使用（コミット）しているサイズ。（単位:メガバイト）

UNIXの場合:

使用しているスワップ領域のサイズ。（単位:メガバイト）

HILO

AVG

double

No

−

Total Swap Mbytes（TOTAL_SWAP_MBYTES）

Windowsの場合:

仮想メモリー領域サイズ。（単位:メガバイト）

UNIXの場合:

スワップ領域サイズ。（単位:メガバイト）

COPY

ADD

double

No

−

Page Fault Counts/sec（PAGE_FAULT_COUNTS_PER_SEC）

ページフォルトが発生した頻度。（単位:回数/秒）

HILO

AVG

double

No

HP-UX,Linux

Page Scan Counts/sec（PAGE_SCAN_COUNTS_PER_SEC）

ページスキャンが発生した頻度。（単位:回数/秒）

HILO

AVG

double

No

Windows,Linux,Solaris

Page-In Counts/sec（PAGE_IN_COUNTS_PER_SEC）

ページインした操作数の割合。（単位:回数/秒）

HILO

AVG

double

No

Linux

Page-Out Counts/sec（PAGE_OUT_COUNTS_PER_SEC）

ページアウトした操作数の割合。（単位:回数/秒）

HILO

AVG

double

No

Linux

Page-In Pages/sec（PAGE_IN_PAGES_PER_SEC）

ページインしたページ数の割合。（単位:ページ数/秒）

HILO

AVG

double

No

AIX

Page-Out Pages/sec（PAGE_OUT_PAGES_PER_SEC）

ページアウトしたページ数の割合。（単位:ページ数/秒）

HILO

AVG

double

No

AIX

Paging Pages/sec（PAGING_PAGES_PER_SEC）

ページフォルトが発生した時にページングしたページ数の割合。（単位:ページ数/秒）

Page-In Pages/secフィールドとPage-Out Pages/secフィールドの合計値の割合。通常，継続的に5を超える状態の場合，メモリーがシステムのボトルネックになっているおそれがある。

HILO

AVG

double

No

UNIX

Pool Nonpaged KBytes（POOL_NONPAGED_KBYTES）

システムのコンポーネントがタスクを実行するときに領域を取得した場所である，ページアウト不可能な物理メモリーのサイズ。（単位:キロバイト）

通常，サーバの活動状況が増加していない状態でこのフィールドが一様に増加している状態の場合，メモリーリークを生じているプロセスが実行されているおそれがある。

HILO

AVG

double

No

UNIX

Swap-In Counts/sec（SWAP_IN_COUNTS_PER_SEC）

スワップイン処理が発生した頻度。（単位:回数/秒）

HILO

AVG

double

No

Windows,AIX,Linux

Swap-Out Counts/sec（SWAP_OUT_COUNTS_PER_SEC）

スワップアウト処理が発生した頻度。（単位:回数/秒）

HILO

AVG

double

No

Windows,AIX,Linux

Swap-In Pages/sec（SWAP_IN_PAGES_PER_SEC）

スワップイン処理によってページが取り込まれた頻度。（単位:ページ数/秒）

HILO

AVG

double

No

Windows,AIX

Swap-Out Pages/sec（SWAP_OUT_PAGES_PER_SEC）

スワップアウト処理によってページが取り出された頻度。（単位:ページ数/秒）

HILO

AVG

double

No

Windows,AIX

Ext1（EXT1）※

拡張フィールド1。

HILO

AVG

double

No

すべて

Ext2（EXT2）※

拡張フィールド2。

HILO

AVG

double

No

すべて

（凡例）

−：監視対象ホストのOSはすべてサポート対象です

すべて：監視対象ホストのOSのすべてがサポート対象外です

注※

このフィールドは，運用上使用しません。

8　メッセージ

この章では，PFM - RM for Platformのメッセージ形式，出力先一覧，Windowsイベントログとsyslogの一覧，およびメッセージ一覧について説明します。

8.1　メッセージの形式

PFM - RM for Platformが出力するメッセージの形式と，マニュアルでの記載形式について説明します。

8.1.1　メッセージの出力形式

PFM - RM for Platformが出力するメッセージの形式を説明します。

メッセージは，メッセージIDとそれに続くメッセージテキストで構成されます。形式を次に示します。

KAVLnnnnn-Yメッセージテキスト

メッセージIDは，次の内容を示しています。

K

システム識別子を示します。

AVL

PFM - RM for Platformのメッセージであることを示します。

nnnnn

メッセージの通し番号を示します。PFM - RM for Platformのメッセージ番号は，「17xxx」です。

Y

メッセージの種類を示します。

E：エラー

処理は中断されます。

W：警告

メッセージ出力後，処理は続行されます。

I：情報

ユーザーに情報を知らせます。

Q：応答

ユーザーに応答を促します。

メッセージの種類とWindowsイベントログの種類との対応を次に示します。

-E

レベル：エラー

意味：エラーメッセージ

-W

レベル：警告

意味：警告メッセージ

-I

レベル：情報

意味：付加情報メッセージ

-Q

（出力されない）

メッセージの種類とsyslogのpriorityレベルとの対応を次に示します。

-E

レベル：LOG_ERR

意味：エラーメッセージ

-W

レベル：LOG_WARNING

意味：警告メッセージ

-I

レベル：LOG_INFO

意味：付加情報メッセージ

-Q

（出力されない）

8.1.2　メッセージの記載形式

このマニュアルでのメッセージの記載形式を説明します。

メッセージテキストで太字になっている部分は，メッセージが表示される状況によって表示内容が変わることを示しています。また，メッセージはメッセージID順に記載しています。記載形式の例を次に示します。

メッセージID

英語メッセージテキスト

日本語メッセージテキスト

メッセージの説明文

(S)

システムの処置を示します。

(O)

メッセージが表示されたときに，オペレーターが取る処置を示します。

メモ

システム管理者がオペレーターから連絡を受けた場合は，「9.　トラブルへの対処方法」を参照してログ情報を採取し，初期調査をしてください。

トラブル要因の初期調査をする場合は，OSのログ情報（Windowsイベントログまたはsyslog）や，PFM - RM for Platformが出力する各種ログ情報を参照してください。これらのログ情報のトラブルが発生した時間帯の内容を参照して，トラブルに対処してください。また，トラブルの要因を調べるために，トラブルが発生するまでの操作を記録してください。同時に，できるだけ再現性の有無を確認するようにしてください。

8.2　メッセージの出力先一覧

ここでは，PFM - RM for Platformが出力する各メッセージの出力先を一覧で示します。

表中では，出力先を凡例のように表記しています。

（凡例）

○：出力します

−：出力しません

表8‒1　PFM - RM for Platformのメッセージの出力先一覧

メッセージID

出力先

Windowsイベントログ

syslog

共通メッセージログ

標準出力

標準エラー出力

JP1システムイベント※1

エージェントイベント※2

Remote Monitor Collectorサービスのトレースログ

KAVL17000

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVL17001

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVL17002

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVL17003

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVL17004

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVL17005

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVL17006

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVL17007

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVL17008

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVL17009

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVL17010

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVL17011

−

−

○

−

−

○

○

−

KAVL17012

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVL17013

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVL17014

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVL17015

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVL17016

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVL17017

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVL17018

−

−

−

−

−

−

−

○

KAVL17019

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVL17020

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVL17021

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVL17022

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVL17023

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVL17024

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVL17025

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVL17026

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVL17027

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVL17028

○

○

○

−

−

−

−

−

KAVL17029

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVL17030

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVL17031

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVL17032

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVL17033

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVL17034

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVL17035

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVL17036

−

−

○

−

−

−

−

−

注※1

JP1システムイベントは，エージェントの状態の変化をJP1/IMに通知するイベントです。JP1システムイベントの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の統合管理製品（JP1/IM）と連携した稼働監視について説明している章を参照してください。

JP1システムイベントを発行するための前提プログラムを次の表に示します。

表8‒2　JP1システムイベントを発行するための前提プログラム

ホスト種別

前提プログラム

バージョン

PFM - Managerホスト

PFM - Manager

09-00以降

PFM - Web Consoleホスト

PFM - Web Console

08-00以降

PFM - RMホスト

PFM - RM for Platform

09-00以降

PFM - ManagerまたはPFM - Base

09-00以降

JP1/Base

08-50以降

注※2

エージェントイベントは，エージェントの状態の変化をPFM - Managerに通知するイベントです。エージェントイベントの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のイベントの表示について説明している章を参照してください。

エージェントイベントを発行するための前提プログラムを次の表に示します。

表8‒3　エージェントイベントを発行するための前提プログラム

ホスト種別

前提プログラム

バージョン

PFM - Managerホスト

PFM - Manager

09-00以降

PFM - Web Consoleホスト

PFM - Web Console

08-00以降

PFM - RMホスト

PFM - RM for Platform

09-00以降

PFM - ManagerまたはPFM - Base

09-00以降

8.3　Windowsイベントログとsyslogの一覧

ここでは，PFM - RM for PlatformがWindowsイベントログまたはsyslogに出力するメッセージ情報の一覧を示します。

OSがWindowsの場合，Windowsイベントログが，［イベントビューア］ウィンドウのアプリケーションログに表示されます。

メモ

［イベントビューア］ウィンドウは，Windowsの［スタート］メニューから表示される［管理ツール］−［イベントビューア］を選択することで表示できます。

PFM - RM for Platformが出力するイベントの場合，［イベントビューア］ウィンドウの［ソース］に識別子「PFM-RMPlatform」が表示されます。

OSがUNIXの場合，syslogがsyslogファイルに出力されます。

syslogファイルの格納場所については，syslogデーモンコンフィギュレーションファイル（デフォルトは /etc/syslogd.conf）を参照してください。

PFM - RM for PlatformがWindowsイベントログとsyslogに出力するメッセージ情報の一覧を次の表に示します。

表8‒4　Windowsイベントログおよびsyslogの出力メッセージ情報一覧

メッセージID

Windows イベントログ

syslog

イベントID

種類

ファシリティ

レベル

KAVL17000-I

17000

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVL17001-E

17001

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVL17002-I

17002

情報

LOG_DAEMON

LOG_INFO

KAVL17003-E

17003

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVL17004-E

17004

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVL17005-E

17005

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVL17006-E

17006

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVL17007-E

17007

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVL17008-E

17008

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVL17009-E

17009

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVL17027-E

17027

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

KAVL17028-E

17028

エラー

LOG_DAEMON

LOG_ERR

8.4　メッセージ一覧

PFM - RM for Platformが出力するメッセージと対処方法について説明します。PFM - RM for Platformのメッセージ一覧を次に示します。

KAVL17000-I

Remote Monitor Collector has stopped. (host=ホスト名, service=サービスID)

Remote Monitor Collectorが停止しました (host=ホスト名, service=サービスID)

Remote Monitor Collectorサービスが正常終了しました。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を終了します。

KAVL17001-E

Remote Monitor Collector failed to start.

Remote Monitor Collectorの起動に失敗しました

Remote Monitor Collectorサービスの起動に失敗しました。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を終了します。

(O)

共通メッセージログに出力されている直前のメッセージを確認し，そのメッセージの対処方法に従ってください。

KAVL17002-I

Remote Monitor Collector started. (host=ホスト名, service=サービスID)

Remote Monitor Collectorが起動しました (host=ホスト名, service=サービスID)

Remote Monitor Collectorサービスの起動が完了しました。

(S)

Remote Monitor Collectorのパフォーマンスデータ収集処理を開始します。

KAVL17003-E

Remote Monitor Collector stopped abnormally.

Remote Monitor Collectorが異常終了しました

Remote Monitor Collectorが異常終了しました。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を終了します。

(O)

共通メッセージログに出力されている直前のメッセージを確認し，そのメッセージの対処方法に従ってください。

KAVL17004-E

An attempt to read the service startup information file has failed.

サービス起動情報ファイルの読み込みに失敗しました

Remote Monitor Collectorサービス起動処理中に，サービス起動情報ファイルの読み込み処理に失敗しました。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を終了します。

(O)

サービス起動情報ファイル（jpcagt.ini）が，次のディレクトリ下にあるかどうかを確認してください。

Windowsの場合

インストール先フォルダ¥agt7¥agent¥インスタンス名¥

UNIXの場合

/opt/jp1pc/agt7/agent/インスタンス名/

KAVL17005-E

An attempt to read the target information file has failed. (Target=監視対象名)

監視対象情報ファイルの読み込みに失敗しました (Target=監視対象名)

監視対象情報ファイルの読み込み処理に失敗しました。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

監視対象のセットアップ時に設定した項目に誤りがないか確認してください。

監視対象情報ファイル（監視対象名.ini）が，次のディレクトリ下にあるかどうかを確認してください。

Windowsの場合

インストール先フォルダ¥agt7¥agent¥インスタンス名¥targets¥

UNIXの場合

/opt/jp1pc/agt7/agent/インスタンス名/targets/

KAVL17006-E

An error occurred in the 関数名 function. (en=エラーコード,arg1=引数1, arg2=引数2, arg3=引数3)

関数 関数名でエラーが発生しました (en=エラーコード, arg1=引数1, arg2=引数2, arg3=引数3)

関数名で示される関数の実行中に，エラーが発生しました。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を終了します。

(O)

保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のトラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

KAVL17007-E

A signal interrupted processing. (signal=シグナル番号)

シグナルによって処理が中断されました (signal=シグナル番号)

シグナルによって処理が中断されました。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を終了します。

(O)

保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のトラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

KAVL17008-E

Remote Monitor Collector will now stop because an error occurred.

エラーが発生したためRemote Monitor Collectorを停止します

エラーが発生したため，Remote Monitor Collectorサービスを停止します。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を終了します。

(O)

共通メッセージログに出力されている直前のメッセージを確認し，そのメッセージの対処方法に従ってください。

KAVL17009-E

Memory allocation failed. (RecordType=レコードタイプ)

メモリーの割り当てに失敗しました (RecordType=レコードタイプ)

メモリーの確保に失敗しました。レコードタイプに"UNKNOWN"が出力されている場合，複数のレコードIDでメモリーの確保に失敗したことを示します。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を終了します。

(O)

空きメモリーを増やしてください。

KAVL17010-W

Memory allocation failed. (RecordType=レコードタイプ)

メモリーの割り当てに失敗しました (RecordType=レコードタイプ)

メモリーの確保に失敗しました。レコードタイプに"UNKNOWN"が出力されている場合，複数のレコードIDでメモリーの確保に失敗したことを示します。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

空きメモリーを増やしてください。

KAVL17011-W

An attempt to collect the record failed. (RecordType=レコードタイプ, Target=監視対象名)

レコードの収集に失敗しました (RecordType=レコードタイプ, Target=監視対象名)

レコードタイプに示されるレコードの取得に失敗しました。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

このメッセージが同一の監視対象およびレコードタイプで，監視間隔ごとに連続して出力されている場合，監視対象のシステム環境の設定に誤りがないかどうか確認してください。一時的に出力されている場合はマシンの負荷によって出力されることがあります。要因が判明しない場合，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のトラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

KAVL17012-W

An invalid value or a value outside the range was specified for the property of the Remote Monitor Collector service. (property=プロパティ名, value=範囲値, Target=監視対象名)

Remote Monitor Collectorサービスのプロパティに不正な値または範囲外の値が指定されました (property=プロパティ名, value=範囲値, Target=監視対象名)

Remote Monitor Collectorサービスのプロパティに不正な値または範囲外の値が指定されました。

(S)

指定された値を無効にしてRemote Monitor Collectorサービスの処理を続行します。該当する項目は変更前の値のままです。

(O)

設定された値で問題がないかどうかを確認してください。問題がある場合は，適切な値を再度指定してください。

KAVL17013-W

The collector process failed to start.

収集プロセスの起動に失敗しました

収集プロセスの起動に失敗しました。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のトラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

KAVL17014-W

The collector process stopped abnormally.

収集プロセスが異常終了しました

収集プロセスが異常終了しました。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

このメッセージが連続して出力されている場合，監視対象のシステム環境の設定に誤りがないかどうか確認してください。要因が判明しない場合，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のトラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

KAVL17015-W

A performance data file is invalid. (Target=監視対象名)

パフォーマンスデータ格納ファイルが不正です (Target=監視対象名)

パフォーマンスデータ格納ファイルの内容が不正です。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のトラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

KAVL17016-W

Performance data was not saved to the Store database because it is the same as previous performance data. (RecordType=レコードタイプ, Target=監視対象名)

パフォーマンスデータが前回のデータと同じため，Storeデータベースに保存しません (RecordType=レコードタイプ, Target=監視対象名)

パフォーマンスデータが前回のデータと同じため，Storeデータベースに保存しません。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

レコードの収集間隔 ≧ 収集プロセスの収集間隔となるように，レコードの収集間隔または，収集プロセスの収集間隔を指定してください。

レコードの収集間隔 ≧ 収集プロセスの収集間隔となっている状態でこの警告が頻繁に発生する場合は，収集間隔を長くするかインスタンス環境での監視対象ホストの数を減らしてください。

収集プロセスの収集間隔（インスタンス環境の「Interval」の設定値），および各性能情報の収集間隔（各レコードの「Collection Interval」の設定値）には，インスタンス内のすべての監視対象ホストからの性能情報の収集が完了する時間を設定してください。

詳細については，「9.2.5 共通メッセージログに「KAVL17016-W パフォーマンスデータが前回のデータと同じため，Storeデータベースに保存しません」というメッセージが出力される」を参照してください。

KAVL17017-W

The record build failed because there is no performance data. (Target=監視対象名)

パフォーマンスデータが存在しないため，レコード構築に失敗しました (Target=監視対象名)

パフォーマンスデータが存在しないため，レコード構築に失敗しました。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

起動直後はパフォーマンスデータが存在しないため，この警告が発生することがあります。起動からインターバル経過後も継続してこの警告が発生する場合は，監視対象ホストのOS別に，次の項目を確認してください。

監視対象ホストがWindowsの場合

監視対象ホストが起動されているか

監視対象ホストでWMIサービスが起動されているか

監視対象のセットアップ時に設定した次の項目に誤りはないか

・TargetHost

・UseCommonAccount

・User

・Password

・Domain

なお，共通アカウント情報を使用している場合は，共通アカウント情報（wmi）に設定した次の項目に誤りがないか確認してください。

・User

・Password

・Domain

監視対象のセットアップ時に設定したホスト名（TargetHost）で名前解決ができるか

WMIの接続設定手順を正しく実行しているか

監視対象ホストがUNIXの場合

監視対象ホストが起動されているか

監視対象ホストでSSHサーバが起動されているか

監視対象のセットアップ時に設定した次の項目に誤りはないか

・TargetHost

・UseCommonAccount

・User

・Private_Key_File

・Port

なお，共通アカウント情報を使用している場合は，共通アカウント情報（ssh）に設定した次の項目に誤りがないか確認してください。

・User

・Private_Key_File

監視対象のセットアップ時に設定したホスト名（TargetHost）で名前解決ができるか

SSHの接続設定手順を正しく実行しているか

インスタンス環境のセットアップ時に設定した次の項目に誤りがないか（PFM - RMホストがWindows環境の場合だけ）

・SSH_Client

・Perl_Module

要因が判明しない場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のトラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

KAVL17018-I

The records were successfully saved onto the Store database. (RecordType=レコードタイプ, count=レコード数, Target=監視対象名)

Storeデータベースに保存する処理を完了しました (RecordType=レコードタイプ, count=レコード数, Target=監視対象名)

レコードタイプに示されるレコードをStoreデータベースに保存する処理を完了しました。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を続行します。

KAVL17019-W

The initialization of interprocess communication failed.

プロセス間通信の初期化に失敗しました

Remote Monitor Collectorサービスと収集プロセスとの通信の準備に失敗しました。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

作業ファイルのオープン，書き込みなどに失敗しているおそれがあります。ディスク容量が不足していないかどうかを確認してください。

ディスク容量に問題がない場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のトラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

KAVL17020-W

An error occurred during collection of the record. (Target=監視対象名)

レコードの収集中に異常が発生しました (Target=監視対象名)

レコードの収集中に異常が発生しました。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のトラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

KAVL17021-I

A collector process will restart because the system detected that it stopped.

収集プロセスの停止を検知したので，収集プロセスを再起動します

プロセスの停止を検知したので，収集プロセスを再起動します。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を続行します。

KAVL17022-W

Account authentication failed.

アカウントの認証に失敗しました

アカウントの認証に失敗しました。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

インスタンス環境のセットアップ時に設定した次の項目に誤りがないかどうかを確認してください。

UseCommonAccount

RMHost_User

RMHost_Password

RMHost_Domain

なお，共通アカウント情報を使用している場合は，共通アカウント情報（pfmhost）に設定した次の項目に誤りがないか確認してください。

User

Password

Domain

KAVL17023-W

The user profile failed to load.

ユーザプロファイルの読み込みに失敗しました

ユーザープロファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

インスタンス環境のセットアップ時に設定した次の項目に誤りがないかどうかを確認してください。

UseCommonAccount

RMHost_User

RMHost_Password

RMHost_Domain

なお，共通アカウント情報を使用している場合は，共通アカウント情報（pfmhost）に設定した次の項目に誤りがないか確認してください。

User

Password

Domain

また，上記ユーザーのユーザープロファイルがあるかどうかを確認してください。

KAVL17024-W

There are no SSH client execution modules. (Instance=インスタンス名)

SSHクライアントの実行モジュールがありません (Instance=インスタンス名)

SSHクライアントの実行モジュール（SSH_Client）の設定が不正です。インスタンス内にUNIXの監視対象ホストが含まれているため，正しい値を設定してください。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

インスタンス環境のセットアップ時に「SSH_Client」に指定した値に誤りがないかどうかを確認してください。

KAVL17025-W

There are no Perl execution modules. (Instance=インスタンス名)

Perlの実行モジュールがありません (Instance=インスタンス名)

Perlの実行モジュール（Perl_Module）の設定が不正です。インスタンス内にUNIXの監視対象ホストが含まれているため，正しい値を設定してください。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

インスタンス環境のセットアップ時に「Perl_Module」に指定した値に誤りがないかどうかを確認してください。

KAVL17026-W

There are no private keys. (Instance=インスタンス名, Target=監視対象名)

秘密鍵がありません (Instance=インスタンス名, Target=監視対象名)

SSH公開鍵方式で使用する秘密鍵ファイル（Private_Key_File）の設定が不正です。監視ホストがUNIXの場合，正しい値を設定してください。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

監視対象のセットアップ時に設定した次の項目に誤りがないかどうかを確認してください。

UseCommonAccount

Private_Key_File

なお，共通アカウント情報を使用している場合は，共通アカウント情報（ssh）に設定した次の項目に誤りがないか確認してください。

Private_Key_File

KAVL17027-E

Memory allocation failed.

メモリーの割り当てに失敗しました

起動処理中にメモリーの確保に失敗しました。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を終了します。

(O)

空きメモリーを増やしてください。

KAVL17028-E

Failed to load the common account information. (Type=共通アカウント情報のタイプ, Instance=インスタンス名)

共通アカウント情報の読み込みに失敗しました (Type=共通アカウント情報のタイプ, Instance=インスタンス名)

Remote Monitor Collectorサービス起動処理中に，共通アカウント情報の読み込み処理に失敗しました。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を終了します。

(O)

共通アカウント情報が設定されているか確認してください。

共通アカウント情報に設定した項目に誤りがないか確認してください。

上記を確認したあと，jpcconf acc setupコマンドで，共通アカウント情報を設定してください。

KAVL17029-W

Failed to load the common account information. (Type=共通アカウント情報のタイプ, Instance=インスタンス名)

共通アカウント情報の読み込みに失敗しました (Type=共通アカウント情報のタイプ, Instance=インスタンス名)

共通アカウント情報の読み込み処理に失敗しました。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を続行します。

次回の収集のタイミングで，再度，共通アカウント情報を読み込みます。

(O)

共通アカウント情報が設定されているか確認してください。

共通アカウント情報に設定した項目に誤りがないか確認してください。

上記を確認したあと，jpcconf acc setupコマンドで，共通アカウント情報を設定してください。

KAVL17030-W

Failed to add the information for the monitoring target. (Instance=インスタンス名, Target=監視対象名)

監視対象情報の追加に失敗しました (Instance=インスタンス名, Target=監視対象名)

監視対象情報の追加に失敗しました。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を続行します。

追加に失敗した監視対象のパフォーマンスデータは収集されません。

(O)

共通メッセージログに出力されている直前のメッセージを確認し，そのメッセージの対処方法に従ってください。

上記を実施したあと，jpcconf target setupコマンドで，再度セットアップをしてください。

KAVL17031-W

Failed to update the information for the monitoring target. (Instance=インスタンス名, Target=監視対象名)

監視対象情報の更新に失敗しました (Instance=インスタンス名, Target=監視対象名)

監視対象情報の更新に失敗しました。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を続行します。

更新前の値で監視対象のパフォーマンスデータを収集します。

(O)

共通メッセージログに出力されている直前のメッセージを確認し，そのメッセージの対処方法に従ってください。

KAVL17032-W

Failed to load the information file for the monitoring target. (Instance=インスタンス名, Target=監視対象名)

監視対象情報ファイルの読み込みに失敗しました (Instance=インスタンス名, Target=監視対象名)

監視対象情報ファイルの読み込み処理に失敗しました。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

監視対象のセットアップ時に設定した項目に誤りがないか確認してください。

監視対象情報ファイル（監視対象名.ini）が，次のディレクトリ下にあるかどうか確認してください。

Windowsの場合

インストール先フォルダ¥agt7¥agent¥インスタンス名¥targets¥

UNIXの場合

/opt/jp1pc/agt7/agent/インスタンス名/targets/

上記を確認したあと，jpcconf target setupコマンドで，再度セットアップをしてください。

KAVL17033-W

Failed to load the common start information file for the component. The instance will start as an environment that cannot use common account information. (Instance=インスタンス名)

コンポーネント共通起動情報ファイルの読み込みに失敗しました。共通アカウント情報を使用できない環境として起動します (Instance=インスタンス名)

コンポーネント共通起動情報ファイルの読み込みに失敗しました。共通アカウント情報を使用できない環境として起動します。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

コンポーネント共通起動情報ファイル（jpccomm.ini）が，次のディレクトリ下にあるかどうか確認してください。

Windowsの場合

インストール先フォルダ¥

UNIXの場合

/opt/jp1pc/

KAVL17034-E

An invalid setting to use common account information is set in an environment that cannot use common account information. (Instance=インスタンス名)

共通アカウント情報が使用できない環境で，共通アカウント情報を使用する不正な設定になっています (Instance=インスタンス名)

共通アカウント情報が使用できない環境で，共通アカウント情報を使用する不正な設定になっています。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を終了します。

(O)

次のどれかを実施してください。

共通アカウント情報を使用しない設定に変更する。

共通アカウント情報を使用する場合は，同一装置内のPFM - ManagerまたはPFM - Baseを共通アカウント情報をサポートしているバージョンにしてから，共通アカウント情報を作成する。

バックアップデータからリストアした場合は，リストア元のデータを確認し，正しいバックアップデータからリストアする。

KAVL17035-W

An invalid setting to use common account information is set in an environment that cannot use common account information. (Instance=インスタンス名, Target=監視対象名)

共通アカウント情報が使用できない環境で，共通アカウント情報を使用する不正な設定になっています (Instance=インスタンス名, Target=監視対象名)

共通アカウント情報が使用できない環境で，共通アカウント情報を使用する不正な設定になっています。

(S)

Remote Monitor Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

次のどれかを実施してください。

共通アカウント情報を使用しない設定に変更する。

共通アカウント情報を使用する場合は，同一装置内のPFM - ManagerまたはPFM - Baseを共通アカウント情報をサポートしているバージョンにしてから，共通アカウント情報を作成する。

バックアップデータからリストアした場合は，リストア元のデータを確認し，正しいバックアップデータからリストアする。

KAVL17036-W

An invalid value is set in the common account information. (Type=共通アカウント情報のタイプ, Label=項目名, value=範囲値)

共通アカウント情報に不正な値が設定されています (Type=共通アカウント情報のタイプ, Label=項目名, value=範囲値)

共通アカウント情報に不正な値が設定されています。

(S)

指定された値を無視してRemote Monitor Collectorサービスの処理を続行します。該当する項目は変更前の値のままです。

(O)

共通アカウント情報に設定した項目に誤りがないか確認してください。

上記を確認したあと，jpcconf acc setupコマンドで，共通アカウント情報を設定してください。

第4編　トラブルシューティング編

9　トラブルへの対処方法

この章では，Performance Managementの運用中にトラブルが発生した場合の対処方法などについて説明します。ここでは，主にPFM - RM for Platformでトラブルが発生した場合の対処方法について記載しています。Performance Managementシステム全体のトラブルへの対処方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のトラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

9.1　トラブルへの対処手順

Performance Managementでトラブルが起きた場合の対処の手順を次に示します。

現象の確認

次の内容を確認してください。

トラブルが発生したときの現象

メッセージの内容（メッセージが出力されている場合）

共通メッセージログなどのログ情報

各メッセージの要因と対処方法については，「8.　メッセージ」を参照してください。また，Performance Managementが出力するログ情報については，「9.3　トラブルシューティング時に採取するログ情報」を参照してください。

資料の採取

トラブルの要因を調べるために資料の採取が必要です。資料の採取については，「9.4　トラブルシューティング時に採取が必要な資料」，および「9.5　トラブルシューティング時に採取する資料の採取方法」を参照してください。

問題の調査

採取した資料を基に問題の要因を調査してください。さらに，問題が発生している部分，または問題の範囲を切り分けてください。

9.2　トラブルシューティング

ここでは，Performance Management使用時のトラブルシューティングについて記述します。トラブルが発生した場合，まず，この節で説明している現象が発生していないか確認してください。

9.2.1　PFM - RMのRemote Monitor Collectorサービスが起動しない

PFM - RMホストがWindowsの場合，PFM - RMの起動時にRemote Monitor Collectorサービスの起動に失敗して，Windowsの再起動時，Windowsイベントログに，次のどちらかのメッセージが出力されることがあります。

「サービス名サービスは起動時に停止しました。」

「サービス名サービスは開始時にハングしました。」

この現象は，Windowsのサービスコントロールマネージャーのタイムアウトによって発生するため，PFM - Managerへの通信負荷が高く，PFM - Managerからの応答に時間が掛かるときに発生しやすくなります。次の条件にすべて該当する場合に発生します。

JP1/PFM - Managerへの通信負荷が高い

例えば，多数のPFM - RMの起動処理が同時に実行されている場合などが該当します。

PFM - RMの各サービスについて，Windowsの［サービス］アプレットでスタートアップ種別が「自動」に設定されている

OSを再起動する

この現象を回避するためには，次のどちらかの設定をして運用してください。

OSの再起動と同時にサービスを起動する場合，Windowsのサービスコントロールマネージャーから起動するのではなく，jpcspm startコマンドを実行して起動する

PFM - RMホストで次の設定を行って，PFM - RMの起動時間を短縮する

この設定で，PFM - RMのサービスの起動時に，PFM - Managerに接続できない場合の再接続処理が短縮されます。この場合，PFM - RMのサービスがスタンドアロンモードで起動する確率が高くなります。

PFM - RMの起動時間を短縮するには，起動情報ファイル（jpccomm.ini）の［Agent Collector x Section］※および［Agent Store x Section］※の「NS Init Retry Count」ラベルを，「NS Init Retry Count =2」から「NS Init Retry Count =1」に変更します。

注※

「x」には，PFM - RMのプロダクトIDが入ります。プロダクトIDについては，「付録B　識別子一覧」を参照してください。同一ホスト上にPFM - RMが複数インストールされている場合は，それぞれのプロダクトIDごとに「NS Init Retry Count」ラベルの値を設定してください。

起動情報ファイル（jpccomm.ini）の格納先は，次のとおりです。

PFM - RMホストが物理ホストの場合

インストール先フォルダ¥jpccomm.ini

PFM - RMホストが論理ホストの場合

環境ディレクトリ※¥jp1pc¥jpccomm.ini

注※

論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリを示します。

9.2.2　Windowsのセキュリティイベントログに「失敗の監査」（イベントID：4625または4776）が記録される

監視対象ホストがWindowsの場合，Windowsのセキュリティイベントログに「失敗の監査」（イベントID：4625または4776）が記録されることがあります。

PFM - RM for Platformは，監視対象の設定時にユーザー名およびパスワードを指定したアカウント情報※1で監視対象のホストにWMI接続しますが，WMIは，プロセスを実行するアカウント情報※2（インスタンス環境の設定時にユーザー名およびパスワードを指定したアカウント情報）でも監視対象のホストに接続を試みるために発生する現象です。Windowsのセキュリティイベントログに「失敗の監査」（イベントID：4625または4776）が表示されても，性能情報が収集できていれば，問題はありません。

この現象を回避するためには，次の設定をして運用してください。

PFM - RMホストと監視対象ホストに，ユーザー名とパスワードが同じアカウント情報を作成する。

1.で作成したアカウント情報のユーザー名およびパスワードを，該当するインスタンス環境の設定項目，および監視対象の設定項目に次のとおり指定する。

インスタンス環境のアカウント情報の設定項目のRMHost_User※2：ユーザー名

インスタンス環境のアカウント情報の設定項目のRMHost_Password※2：パスワード

監視対象のアカウント情報の設定項目のUser※1：ユーザー名

監視対象のアカウント情報の設定項目のPassword※1：パスワード

各設定項目の指定方法については，「3.1.4　Windows版のセットアップ手順」を参照してください。

注※1　共通アカウント情報を使用している場合は，共通アカウント情報（wmi）の設定項目（UserまたはPassword）です。

注※2　共通アカウント情報を使用している場合は，共通アカウント情報（pfmhost）の設定項目（UserまたはPassword）です。

9.2.3　PFM - RM for Platformを起動してもパフォーマンスデータが収集されない

PDレコードのStatusフィールドの値がERRORの場合は，Reasonフィールドの値によって対処してください。この対処を実施しても要因が判明しない場合，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

Reasonフィールドに出力される値ごとに，確認内容を説明します。

(1)　Connection failed：監視対象ホストへの接続に失敗しました。

<監視対象ホストがWindowsの場合>

監視対象ホストが起動されているか

監視対象ホストでWMIサービスが起動されているか

監視対象のセットアップ時に設定した次の項目に誤りがないか※1

・TargetHost

監視対象のセットアップ時に設定したホスト名（TargetHost）で名前解決ができるか

次のWMI接続用設定手順を正しく実施しているか

・PFM - RMホストでのDCOMの設定

・監視対象ホストでのWMIの名前空間の設定

・監視対象ホストでのファイアウォールの設定

ファイアウォールを挟んでPFM - RM for Platformと監視対象を配置している場合，ファイアウォールの通過ポートが適切に設定されているか

<監視対象ホストがUNIXの場合>

監視対象ホストが起動されているか

監視対象ホストでSSHサーバが起動されているか

監視対象ホストのセットアップ時に設定した次の項目に誤りがないか※1

・Target Host

・UseCommonAccount※2

・User※3

・Private_Key_File※3

・Port

監視対象のセットアップ時に設定したホスト名（Target Host）で名前解決ができるか

インスタンス環境のセットアップ時に設定した次の項目に誤りがないか※4（PFM - RMホストがWindowsの場合だけ）

・SSH_Client

・Perl_Module

SSH接続用設定手順を正しく実施しているか

ファイアウォールを挟んでPFM - RM for Platformと監視対象を配置している場合，ファイアウォールの通過ポートが適切に設定されているか

注※1

設定した項目を確認するには，jpcconf target setupコマンドを実行し，設定項目を確認してください。共通アカウント情報を使用している場合は，jpcconf acc displayコマンドも実行し，設定項目を確認してください。または，PFM - Web ConsoleでPFM - RM for PlatformのRemote Monitor CollectorサービスからRemote Monitor Configurationプロパティを参照して，設定項目を確認してください。

注※2

PFM - RM for PlatformおよびPFM - RM for Platformの同一装置内の前提プログラム（PFM - ManagerまたはPFM - Base）のバージョンが10-50以降の場合に表示されます。

注※3

共通アカウント情報を使用している場合は，UserとPrivate_Key_Fileの値は，共通アカウント情報（ssh）のUserとPrivate_Key_Fileに設定した値になります。

注※4

設定した項目を確認するには，jpcconf inst setupコマンドを実行し，設定項目を確認してください。または，PFM - Web ConsoleでPFM - RM for PlatformのRemote Monitor CollectorサービスからRemote Monitor Configurationプロパティを参照して，設定項目を確認してください。

(2)　Authorization failed：監視対象ホストで認証に失敗しました。

Windowsの場合の確認内容を次に示します。UNIXの場合は該当しません。

<監視対象ホストがWindowsの場合>

監視対象のセットアップ時に設定した次の項目に誤りがないか※1

・UseCommonAccount※2

・User※3

・Password※3

・Domain※3

次のWMI接続用設定手順を正しく実施しているか

・PFM - RMホストでのDCOMの設定

・監視対象ホストでのDCOMの設定

注※1

設定した項目を確認するには，jpcconf target setupコマンドを実行し，設定項目を確認してください。共通アカウント情報を使用している場合は，jpcconf acc displayコマンドも実行し，設定項目を確認してください。または，PFM - Web ConsoleでPFM - RM for PlatformのRemote Monitor CollectorサービスからRemote Monitor Configurationプロパティを参照して，設定項目を確認してください。

注※2

PFM - RM for PlatformおよびPFM - RM for Platformの同一装置内の前提プログラム（PFM - ManagerまたはPFM - Base）のバージョンが10-50以降の場合に表示されます。

注※3

共通アカウント情報を使用している場合は，User，Password，Domainの値は，共通アカウント情報（wmi）のUser，Password，Domainに設定した値になります。

(3)　Collection timeout：一定時間内にパフォーマンスデータの収集が終了しませんでした。

<監視対象ホストがWindowsの場合>

インスタンス環境で監視対象ホストに対して，収集プロセスの収集間隔が短くないか

収集プロセスの収集間隔とは，インスタンス環境での設定項目の「Interval」のことです。収集プロセスの収集間隔が短い場合は，インスタンス環境での監視対象数を減らすか，収集プロセスの収集間隔を長くしてください。

監視対象ホストが起動されているか

監視対象のセットアップ時に設定した項目に誤りがないか※1

WMI接続用設定手順を正しく実施しているか

PFM - RMホストまたは監視対象ホストにシステム負荷がかかっていないか

<監視対象ホストがUNIXの場合>

インスタンス環境で監視対象ホストに対して，収集プロセスの収集間隔が短くないか

収集プロセスの収集間隔とは，インスタンス環境での設定項目の「Interval」のことです。収集プロセスの収集間隔が短い場合は，インスタンス環境での監視対象数を減らすか，収集プロセスの収集間隔を長くしてください。

監視対象ホストが起動されているか

監視対象のセットアップ時に設定した項目に誤りがないか※1

SSH接続用設定手順を正しく実施しているか

PFM - RMホストまたは監視対象ホストにシステム負荷がかかっていないか

監視対象ホストのSSHサーバで/etc/ssh/sshd_config※2ファイルのUseDNS※3に「no」が設定されているか

監視対象ホストのSSHサーバでPFM - RM for Platformホストの名前解決に時間が掛かる環境の場合，PFM - RM for Platformからのパフォーマンスデータの収集でタイムアウトが発生することがあります。その場合，監視対象ホストのSSHサーバで/etc/ssh/sshd_config※2ファイルのUseDNS※3に「no」を設定することで，このトラブルが解消することがあります。

注※1

設定した項目を確認するには，jpcconf target setupコマンドを実行し，設定項目を確認してください。または，PFM - Web ConsoleでPFM - RM for PlatformのRemote Monitor CollectorサービスからRemote Monitor Configurationプロパティを参照して，設定項目を確認してください。

注※2

HP-UXの場合，/opt/ssh/etc/sshd_configです。

注※3

Solarisの場合，設定項目はLookupClientHostnameです。

(4)　Invalid environment(SSH_Client)：インスタンス環境の設定でSSH_Clientに指定したファイルが存在しません（PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがUNIXの場合）。

PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがUNIXの場合の確認内容を次に示します。監視対象ホストがWindowsの場合，PFM - RMホストがUNIXの場合は該当しません。

インスタンス環境のセットアップ時に設定した次の項目に誤りがないか※

SSH_Client

注※

設定した項目を確認するには，jpcconf inst setupコマンドを実行し，設定項目を確認してください。または，PFM - Web ConsoleでPFM - RM for PlatformのRemote Monitor CollectorサービスからRemote Monitor Configurationプロパティを参照して，設定項目を確認してください。

(5)　Invalid environment(Perl_Module)：インスタンス環境の設定でPerl_Moduleに指定したファイルが存在しません（PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがUNIXの場合）。

PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがUNIXの場合の確認内容を次に示します。監視対象ホストがWindowsの場合，PFM - RMホストがUNIXの場合は該当しません。

インスタンス環境のセットアップ時に設定した次の項目に誤りがないか※

Perl_Module

注※

設定した項目を確認するには，jpcconf inst setupコマンドを実行し，設定項目を確認してください。または，PFM - Web ConsoleでPFM - RM for PlatformのRemote Monitor CollectorサービスからRemote Monitor Configurationプロパティを参照して，設定項目を確認してください。

(6)　Invalid environment(Private_Key_File)：監視対象ホストの設定でPrivate_Key_Fileに指定したファイルが存在しません

「監視対象ホストの設定でPrivate_Key_Fileに指定したファイルが存在しません」と出力される環境は，PFM - RM for Platformのバージョンによって次のように異なります。

PFM - RM for Platformのバージョンが09-50〜10-00：PFM - RMホストのOSがWindowsで監視対象のOSがUNIXの場合

PFM - RM for Platformのバージョンが10-50以降：PFM - RMホストのOSがWindowsまたはUNIXで監視対象のOSがUNIXの場合

監視対象がUNIXの場合の確認内容を次に示します。監視対象がWindowsの場合は該当しません。

監視対象のセットアップ時に設定した次の項目に誤りがないか※1

・UseCommonAccount※2

・Private_Key_File※3

注※1

設定した項目を確認するには，jpcconf target setupコマンドを実行し，設定項目を確認してください。共通アカウント情報を使用している場合は，jpcconf acc displayコマンドも実行し，設定項目を確認してください。

または，PFM - Web ConsoleでPFM - RM for PlatformのRemote Monitor CollectorサービスからRemote Monitor Configurationプロパティを参照して，設定項目を確認してください。

注※2

PFM - RM for PlatformおよびPFM - RM for Platformの同一装置内の前提プログラム（PFM - ManagerまたはPFM - Base）のバージョンが10-50以降の場合に表示されます。

注※3

共通アカウント情報を使用している場合は，Private_Key_Fileの値は，共通アカウント情報（ssh）のPrivate_Key_Fileに設定した値になります。

(7)　上記以外の値

保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

監視対象ホストがWindowsの場合，アプリケーションイベントログを確認して対処してください。

PFM - RM for Platformで次のレコードのパフォーマンスデータを収集する場合，パフォーマンスコンソール※上でオブジェクトがモニタリングできる状態である必要があります。各レコードに対応するオブジェクト，イベントログに出力されるソース（サービス）名，およびパフォーマンス拡張DLLを次の表に示します。

注※

各レコードに対応するオブジェクトの名称は，「パフォーマンス」で確認できます。対応するオブジェクトが存在しない場合，Microsoft社が提供しているMicrosoft Knowledge Baseで公開されている手順に従って，モニタリングできる状態にしてください。

表9‒1　各レコードに対応するオブジェクト，イベントログに出力されるソース（サービス）名，およびパフォーマンス拡張DLL

項番

カテゴリー

レコード名（レコードID）

オブジェクト名

イベントログに出力されるソース（サービス）名

パフォーマンス拡張DLL

1

ディスク

Logical Disk Overview（PI_LDSK）

LogicalDisk

WinMgmt

perfdisk.dll

2

Physical Disk Overview（PI_PDSK）

PhysicalDisk

3

ネットワーク関連

Network Interface Overview（PI_NET）

Network Interface

perfctrs.dll

4

OS全般（プロセッサ，メモリーなど）

System Overview（PI）

Memory

perfos.dll

5

System

6

Processor

7

Processor Overview（PI_CPU）

Processor

また，アプリケーションイベントログにWinMgmt名が記録されている場合，PFM - RM for Platformが正常に動作しないことや，そのソース（サービス）に対応するレコードが収集できないことがあります。次の表に示すようなアプリケーションイベントログが記録されている場合，ソース（サービス）を再インストールするか，Microsoft社が提供しているMicrosoft Knowledge Baseに公開されている原因を取り除くか，またはソース（サービス）の開発元に対処方法を問い合わせて，アプリケーションイベントログが記録されない環境に修復してください。

PFM - RM for Platformが正常に動作しない場合や，そのソース（サービス）に対応するレコードが収集できない場合のアプリケーションイベントログの一例を次の表に示します。

表9‒2　レコードが正常に収集されない場合のアプリケーションイベントログの例

項番

イベントID

ソース（サービス）名

イベントログの内容

1

37

WinMgmt

ライブラリー内で不明な問題が発生したため，WMI ADAP 0x0はファイル名パフォーマンスライブラリーを読み込むことができませんでした。

2

41

009サブキーで値が見つからなかったため，WMI ADAPはパフォーマンスライブラリーサービス名のオブジェクトインデックスnを作成しませんでした。

3

61

open関数で時間違反があったため，WMI ADAPはファイル名パフォーマンスライブラリーを処理できませんでした。

監視対象がUNIXの場合，dfコマンドを正常に実行できるかどうかを確認して，回復手段を実施してください。

監視対象がUNIXの場合，PFM - RM for Platformは，dfコマンドが正常に実行できて，マウントしているリモートファイルシステムの情報が参照できる状態で運用する必要があります。dfコマンドが正常に実行できず，マウントしているリモートファイルシステムが応答を返さない状態で，インスタンス環境の設定項目「Disk_Category」に「Y」を指定すると，Remote Agentサービスがパフォーマンスデータを正しく収集できなくなります。この場合，次の方法で対処してください。

インスタンス環境の設定項目「Disk_Category」の指定値を「N」に変更する。

次のどちらかのコマンドを実行して，監視対象に指定したリモートホスト上のdfプロセスを停止する。

・kill -TERM dfのプロセスID

・kill dfのプロセスID

NFSデーモンを再起動するなどして，リモートファイルシステムが正常にマウントされている状態にする。

インスタンス環境の設定項目「Disk_Category」の指定値を「Y」に戻す。

9.2.4　プロセス監視に関するアラームが意図したとおりに通知されない

監視対象ホストがUNIXの場合，プロセスの稼働・非稼働を監視するときに，監視対象プロセスを停止していなくても異常アラームが通知されて，次の収集時間に正常アラームが通知されることがあります。

UNIX環境では，プロセスが子プロセスを生成する過程で，プロセスのコピーが作成されるため，同じプロセスが複数あるように見えることがあります。そのため，子プロセスを生成するプロセスを監視対象とするときは，プロセス数が増加することを考慮してください。具体的には，プロセス数が増えたタイミングでプロセスの情報が収集されると異常アラームが通知され，プロセス数が1つに戻ったタイミングでプロセスの情報が収集されると正常アラームが通知されるという現象が起こります。

この現象を回避するために，次の設定をして運用してください。

監視対象のプロセスから生成される子プロセスについて，同時に存在する最大数が明確なときは，監視対象対象プロセス数の上限のしきい値に，次の計算結果を指定してください。プロセスの最大起動数をｍ，プロセス1個ごとに同時に存在する子プロセスの最大数をｎとします。

m * (1 + n)

ただし，計算結果が「65535」を超えたら，「65535」を設定してください。

監視対象のプロセスから生成される子プロセスについて，同時に存在するプロセスの最大数が不明なときは，監視対象対象プロセス数の上限のしきい値に，「65535」を設定してください。

また，プロセスの稼働・非稼働情報をOSから収集できなかった場合，監視対象プロセス数が0個となって，アラームが通知されることがあります。このアラームの通知を防ぐために，［アラーム階層］画面から［新規アラーム > 基本情報］画面または［編集 > 基本情報］画面を開いて，［高度な設定］で［発生頻度を満たした時にアラーム通知する］をチェックし，［2回しきい値超過／インターバル中］と設定してください。

9.2.5　共通メッセージログに「KAVL17016-W パフォーマンスデータが前回のデータと同じため，Storeデータベースに保存しません」というメッセージが出力される

インスタンス内のすべての監視対象ホストで性能情報の収集が完了する時間が，収集プロセスの収集間隔（インスタンス環境の「Interval」の設定値），および各性能情報の収集間隔（各レコードの「Collection Interval」の設定値）よりも大きい場合，共通メッセージログにKAVL17016-Wのメッセージを出力し，性能情報の収集をスキップすることがあります。

各収集間隔の設定値は，次に示す見積もり方法を参考に見積もりを実施した値に15秒以上の余裕を持った値を設定してください。

■収集間隔の設定値の見積もり方法

次に示す流れで収集間隔の設定値の見積もりを実施してください。

すべての監視対象の収集時間の計測

リリースノートのレコードの収集に関する注意事項に記載している接続テストの手順を実施して，収集時間を計測してください。ここで計測したすべての監視対象のホストの収集に必要な時間から最大値を抽出します。

注※

監視対象ホスト1台当たりの性能情報の取得に掛かる平均時間の目安は，監視対象ホストがWindowの場合は5秒，監視対象ホストがUNIXの場合は20秒です。測定結果がこれらの値を大きく上回る場合は，測定結果が上記の平均時間の目安に近い値となるように，ご使用環境を見直してください。

メモ

■運用開始後の環境での収集時間の確認

運用開始後の環境では，次に示すPFM - RM for Platformのログファイルの出力内容から収集開始時間と収集完了時間の差を算出することで，収集時間（インスタンス内のすべての監視対象ホストで性能情報の収集が完了する時間）を確認できます。

●ログファイル名

Windowsの場合

インストール先フォルダ¥agt7¥agent¥インスタンス名¥log¥timer_01

UNIXの場合

インストール先ディレクトリ/agt7/agent/インスタンス名/log/timer_01

●ログファイルの記載例と収集時間の算出

＜収集開始時間＞

2016/03/16 11:20:10.135 TimerThread.cpp 141 I collecting start

＜収集完了時間＞

2016/03/16 11:20:47.923 TimerThread.cpp 144 I collecting end

＜収集時間＞

収集完了時間−収集開始時間＝47.923−10.135＝約38秒

また，次に示すPFM - RM for Platformのログファイルの出力内容から収集開始時間と収集完了時間の差を算出することで，各監視対象ホストごとの収集時間も確認できます。

●ログファイル名

Windowsの場合

インストール先フォルダ¥agt7¥agent¥インスタンス名¥log¥target_監視対象名_01

UNIXの場合

インストール先ディレクトリ/agt7/agent/インスタンス名/log/target_監視対象名_01

●ログファイルの記載例と収集時間の算出

Windowsの場合

＜収集開始時間＞

2016/03/16 11:20:19.575 WMI_Collector.cpp 58 I collect start

＜収集完了時間＞

2016/03/16 11:20:26.024 WMI_Collector.cpp 261 I collect end

＜収集時間＞

収集完了時間−収集開始時間＝26.024−19.575＝約6秒

UNIXの場合

＜収集開始時＞

2015/10/21 18:43:02.501 SSH_Collector.cpp 65 I collection start

＜収集完了時間＞

2015/10/21 18:43:22.563 SSH_Collector.cpp 75 I collection end

＜収集時間＞

収集完了時間−収集開始時間＝22.563−2.501＝約20秒

性能情報を収集する1スレッド当たりの平均処理台数の算出

PFM - RM for Platformでは，性能情報の収集を，10個のスレッドの並列処理で行っています。次に示す計算式で，性能情報を収集する1スレッド当たりの平均処理台数を算出します。

1スレッド当たりの平均処理台数＝すべての監視対象ホストの台数÷10（小数点以下は切り上げ）

収集間隔の設定値の算出

1.および2.で算出した値を基に，次に示す計算式で，収集間隔の設定値を算出します。

収集間隔の設定値 = (1.で算出した最長の収集時間×2.で算出した平均処理台数) ＋ 15

9.2.6　その他のトラブルに関するトラブルシューティング

トラブルが発生したときの現象を確認してください。メッセージが出力されている場合は，メッセージの内容を確認してください。また，Performance Managementが出力するログ情報については，「9.3　トラブルシューティング時に採取するログ情報」を参照してください。

この節で説明した内容および，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照しても，トラブルが解決できなかった場合，または，これら以外のトラブルが発生した場合，トラブルの要因を調査するための資料を採取して，システム管理者に連絡してください。

採取が必要な資料および採取方法については，「9.4　トラブルシューティング時に採取が必要な資料」，および「9.5　トラブルシューティング時に採取する資料の採取方法」を参照してください。

9.3　トラブルシューティング時に採取するログ情報

Performance Managementでトラブルが発生した場合，ログ情報を確認して対処方法を検討します。Performance Managementを運用しているときに出力されるログ情報には，次の5種類があります。

システムログ

共通メッセージログ

稼働状況ログ

トレースログ

エージェントログ

ここでは，各ログ情報について説明します。

9.3.1　トラブルシューティング時に採取するログ情報の種類

(1)　システムログ

システムログとは，システムの状態やトラブルを通知するログ情報のことです。このログ情報は次のログファイルに出力されます。

Windowsの場合

イベントログファイル

UNIXの場合

syslogファイル

出力形式については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のログ情報について説明している章を参照してください。

論理ホストで運用する場合の注意事項

Performance Managementのシステムログのほかに，クラスタソフトによるPerformance Managementの制御などを確認するにはクラスタソフトのログが必要です。

(2)　共通メッセージログ

共通メッセージログとは，システムの状態やトラブルを通知するログ情報のことです。システムログよりも詳しいログ情報が出力されます。共通メッセージログの出力先ファイル名やファイルサイズについては，「9.3.2　トラブルシューティング時に参照するログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。また，出力形式については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のログ情報について説明している章を参照してください。

論理ホストで運用する場合の注意事項

論理ホストで運用するPerformance Managementの場合，共通メッセージログは共有ディスクに出力されます。共有ディスク上にあるログファイルは，フェールオーバーするときにシステムとともに引き継がれ，メッセージは同じログファイルに記録されます。

(3)　稼働状況ログ

稼働状況ログとは，PFM - Web Consoleが出力するログ情報のことです。稼働状況ログの出力先ファイル名やファイルサイズについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のトラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。また，出力形式については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のログ情報について説明している章を参照してください。

(4)　トレースログ

トレースログとは，トラブルが発生した場合に，トラブル発生の経緯を調査したり，各処理の処理時間を測定したりするために採取するログ情報のことです。トレースログは，Performance Managementのプログラムの各サービスが持つログファイルに出力されます。

論理ホストで運用する場合の注意事項

論理ホストで運用するPerformance Managementの場合，トレースログは共有ディスクに出力されます。共有ディスク上にあるログファイルは，フェールオーバーするときにシステムとともに引き継がれ，メッセージは同じログファイルに記録されます。

(5)　エージェントログ

エージェントログとは，レコードの取得に関連する処理のログ情報で，PFM - RM for Platformが出力します。トラブルが発生した場合に，これらの処理の詳細情報を取得するために採取します。エージェントログについては，「9.3.2(3)　エージェントログ」を参照してください。

形式

エージェントログは次に示す形式で出力されます。

yyyy/mm/dd hh:mm:ss.sss inf1 inf2 inf3 Message

出力される各項目について説明します。

表9‒3　エージェントログの項目

項番

項目

説明

1

yyyy/mm/dd

ログが出力された日付（yyyy：年，mm：月，dd：日）

2

hh:mm:ss.sss

ログが出力されたローカル時刻（hh：時，mm：分，ss：秒，sss：ミリ秒）

3

inf1〜inf3

保守情報

4

Message

メッセージ

注意

PFM - RMホストの時刻やエージェントログファイルの更新日時は変更しないでください。エージェントログの出力にはログファイルの最終更新日時の情報が使用されるため，これらを変更した場合，エージェントログが正しく出力されないおそれがあります。

9.3.2　トラブルシューティング時に参照するログファイルおよびディレクトリ一覧

ここでは，Performance Managementのプログラムから出力されるログ情報について説明します。稼働状況ログの出力先ファイル名やファイルサイズについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のトラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

(1)　共通メッセージログ

ここでは，Performance Managementのログ情報のうち，共通メッセージログについて説明します。

Windowsの場合の出力元，ログファイル名，およびディスク使用量について，次の表に示します。

表9‒4　共通メッセージログのファイル名（Windowsの場合）

項番

ログ情報の種類

出力元

ファイル名

ディスク使用量※1

（キロバイト）

1

共通メッセージログ

Performance Management

インストール先フォルダ¥log¥jpclog{01|02}※2

2,048（＊2）

2

インストール先フォルダ¥log¥jpclogw{01|02}※2

2,048（＊2）

3

共通メッセージログ（論理ホストで運用する場合）

論理でホスト運用するPerformance Management

環境フォルダ※3

¥jp1pc¥log¥jpclog{01|02}※2

2,048（＊2）

4

環境フォルダ※3

¥jp1pc¥log¥jpclogw{01|02}※2

2,048（＊2）

注※1

（　）内の数字は，1つのサービスに対して作成されるログファイルの数を示します。例えば，「2,048（＊2）」の場合，ディスク使用量が2,048キロバイトのログファイルが最大で2つ作成されることを示します。この場合，ディスク使用量は合計で4,096キロバイトとなります。

注※2

共通メッセージログのログファイル名には，末尾に「01」または「02」が付加されます。

シーケンシャルファイル（jpclog）方式の場合

ログ情報は，まず，末尾が「01」のログファイルに出力されます。ログファイルのサイズが上限に達すると，ログファイル名の末尾が「01」から「02」に変更され，ファイル名の末尾が「01」のログファイルが新規作成されます。その後出力されるログ情報は，末尾が「01」のログファイルに出力されます。すでにファイル名の末尾が「02」のログファイルがある場合は，上書きされます。最新のログは常にファイル名の末尾が「01」のログファイルに出力されます。

ラップアラウンドファイル（jpclogw）方式の場合

ログ情報は，まず，末尾が「01」のログファイルに出力されます。ログファイルのサイズが上限に達すると，ファイル名の末尾が「02」のログファイルが新規作成されます。その後出力されるログ情報は，末尾が「02」のログファイルに出力されます。すでにファイル名の末尾が「02」のログファイルがある場合は，一度データをすべて削除し，先頭行からログが出力されます。そのあとログの出力ファイルが交互に入れ替わります。

ログファイルの出力方式については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

注※3

環境フォルダは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のフォルダです。

UNIXの場合の出力元，ログファイル名，およびディスク使用量について，次の表に示します。

表9‒5　共通メッセージログのファイル名（UNIXの場合）

項番

ログ情報の種類

出力元

ファイル名

ディスク使用量※1

（キロバイト）

1

共通メッセージログ

Performance Management

/opt/jp1pc/log/jpclog{01|02}※2

2,048（＊2）

2

/opt/jp1pc/log/jpclogw{01|02}※2

2,048（＊2）

3

共通メッセージログ（論理ホストで運用する場合）

論理ホストで運用するPerformance Management

環境ディレクトリ※3

/jp1pc/log/jpclog{01|02}※2

2,048（＊2）

4

環境ディレクトリ※3

/jp1pc/log/jpclogw{01|02}※2

2,048（＊2）

注※1

（　）内の数字は，1つのサービスに対して作成されるログファイルの数を示します。例えば，「2,048（＊2）」の場合，ディスク使用量が2,048キロバイトのログファイルが最大で2つ作成されることを示します。この場合，ディスク使用量は合計で4,096キロバイトとなります。

注※2

共通メッセージログのログファイル名には，末尾に「01」または「02」が付加されます。

シーケンシャルファイル（jpclog）方式の場合

ログ情報は，まず，末尾が「01」のログファイルに出力されます。ログファイルのサイズが上限に達すると，ログファイル名の末尾が「01」から「02」に変更され，ファイル名の末尾が「01」のログファイルが新規作成されます。その後出力されるログ情報は，末尾が「01」のログファイルに出力されます。すでにファイル名の末尾が「02」のログファイルがある場合は，上書きされます。最新のログは常にファイル名の末尾が「01」のログファイルに出力されます。

ラップアラウンドファイル（jpclogw）方式の場合

ログ情報は，まず，末尾が「01」のログファイルに出力されます。ログファイルのサイズが上限に達すると，ファイル名の末尾が「02」のログファイルが新規作成されます。その後出力されるログ情報は，末尾が「02」のログファイルに出力されます。すでにファイル名の末尾が「02」のログファイルがある場合は，一度データをすべて削除し，先頭行からログが出力されます。そのあとログの出力ファイルが交互に入れ替わります。

ログファイルの出力方式については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

注※3

環境ディレクトリは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリです。

(2)　トレースログ

ここでは，Performance Managementのログ情報のうち，PFM - RM for Platformのトレースログについて説明します。

Windowsの場合の出力元および格納先フォルダ名について，次の表に示します。

表9‒6　トレースログの格納先フォルダ名（Windowsの場合）

項番

ログ情報の種類

出力元

フォルダ名

1

トレースログ

Action Handlerサービス

インストール先フォルダ¥bin¥action¥log¥

2

Performance Managementコマンド

インストール先フォルダ¥tools¥log¥

3

Remote Monitor Collectorサービス

インストール先フォルダ¥agt7¥agent¥インスタンス名¥log¥

4

Remote Monitor Storeサービス

インストール先フォルダ¥agt7¥store¥インスタンス名¥log¥

5

Status Serverサービス

インストール先フォルダ¥bin¥statsvr¥log¥

6

トレースログ（論理ホストで運用する場合）

Action Handlerサービス

環境フォルダ※¥jp1pc¥bin¥action¥log¥

7

Performance Managementコマンド

環境フォルダ※¥jp1pc¥tools¥log¥

8

Remote Monitor Collectorサービス

環境フォルダ※¥jp1pc¥agt7¥agent¥インスタンス名¥log¥

9

Remote Monitor Storeサービス

環境フォルダ※¥jp1pc¥agt7¥store¥インスタンス名¥log¥

注※

環境フォルダは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のフォルダです。

UNIXの場合の出力元および格納先ディレクトリ名について，次の表に示します。

表9‒7　トレースログの格納先ディレクトリ名（UNIXの場合）

項番

ログ情報の種類

出力元

ディレクトリ名

1

トレースログ

Action Handlerサービス

/opt/bin/action/log/

2

Performance Managementコマンド

/opt/jp1pc/tools/log/

3

Remote Monitor Collectorサービス

/opt/jp1pc/agt7/agent/インスタンス名/log/

4

Remote Monitor Storeサービス

/opt/jp1pc/agt7/store/インスタンス名/log/

5

Status Serverサービス

/opt/jp1pc/bin/statsvr/log/

6

トレースログ（論理ホストで運用する場合）

Action Handlerサービス

環境ディレクトリ※/jp1pc/bin/action/log/

7

Performance Managementコマンド

環境ディレクトリ※/jp1pc/tools/log/

8

Remote Monitor Collectorサービス

環境ディレクトリ※/jp1pc/agt7/agent/インスタンス名/log/

9

Remote Monitor Storeサービス

環境ディレクトリ※/jp1pc/agt7/store/インスタンス名/log/

注※

環境ディレクトリは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリです。

(3)　エージェントログ

ここでは，Performance Managementのログ情報のうち，PFM - RM for Platformのエージェントログについて説明します。

出力元，出力先，ログファイル名，およびディスク使用量を次の表に示します。

表9‒8　エージェントログのファイル（Windowsの場合）

項番

ログ情報の種類

出力元

出力先

ファイル名

デフォルトのディスク使用量※1

（メガバイト）

1

通常ログ

PFM - RM for Platform

インストール先フォルダ¥agt7¥agent¥インスタンス名¥log¥

collect_core_nn※2

3（＊4）※3

2

collect_nn※2

3

timer_core_nn※2

4

timer_nn※2

5

target_監視対象名_nn※2

6

通常ログ（論理ホストで運用する場合）

PFM - RM for Platform

環境フォルダ※4¥jp1pc¥agt7¥agent¥インスタンス名¥log¥

collect_core_nn※2

3（＊4）※3

7

collect_nn※2

8

timer_core_nn※2

9

timer_nn※2

10

target_監視対象名_nn※2

注※1

エージェントログの最大ファイルサイズは，次の方法で確認および変更できます。

・jpcconf instコマンド

・PFM - Web Console画面のRemote Monitor Configurationプロパティ

jpcconf instコマンドでの変更方法については，「3.6.2　インスタンス環境の更新」を参照してください。

注※2

エージェントログはシーケンシャル方式です。まず，末尾が「01」のログファイルに出力されます。ログファイルのサイズが上限に達すると，ログファイル名の末尾が「01」から「02」に変更され，ファイル名の末尾が「01」のログファイルが新規作成されます。その後出力されるログ情報は，末尾が「01」のログファイルに出力されます。すでにファイル名の末尾が「02」以降のログファイルがある場合は，上書きされます。最新のログは常にファイル名の末尾が「01」のログファイルに出力されます。

なお，ファイル名の末尾のnnは，01〜04です。

注※3

（　）内の数字は，ログファイルの数を示します。例えば，「3（＊4）」の場合，ディスク使用量が3メガバイトのログファイルが最大で4つ作成されることを示します。この場合，ディスク使用量は合計で12メガバイトとなります。

1インスタンス当たりのエージェントログのディスク使用量の見積もり式を次に示します。単位はメガバイトです。

（4 + 監視対象数）＊4＊インスタンス環境のLog_Sizeの値

注※4

環境フォルダは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のフォルダです。

表9‒9　エージェントログのファイル（UNIXの場合）

項番

ログ情報の種類

出力元

出力先

ファイル名

デフォルトのディスク使用量※1

（メガバイト）

1

通常ログ

PFM - RM for Platform

/opt/jp1pc/agt7/agent/インスタンス名/log/

collect_nn※2

3（＊4）※3

2

timer_nn※2

3

target_監視対象名_nn※2

4

通常ログ（論理ホストで運用する場合）

PFM - RM for Platform

環境ディレクトリ※4/jp1pc/agt7/agent/インスタンス名/log/

collect_nn※2

3（＊4）※3

5

timer_nn※2

6

target_監視対象名_nn※2

注※1

エージェントログの最大ファイルサイズは，次の方法で確認および変更できます。

・jpcconf instコマンド

・PFM - Web Console画面のRemote Monitor Configurationプロパティ

jpcconf instコマンドでの変更方法については，「3.6.2　インスタンス環境の更新」を参照してください。

注※2

エージェントログはシーケンシャル方式です。まず，末尾が「01」のログファイルに出力されます。ログファイルのサイズが上限に達すると，ログファイル名の末尾が「01」から「02」に変更され，ファイル名の末尾が「01」のログファイルが新規作成されます。その後出力されるログ情報は，末尾が「01」のログファイルに出力されます。すでにファイル名の末尾が「02」以降のログファイルがある場合は，上書きされます。最新のログは常にファイル名の末尾が「01」のログファイルに出力されます。

なお，ファイル名の末尾のnnは，01〜04です。

注※3

（　）内の数字は，ログファイルの数を示します。例えば，「3（＊4）」の場合，ディスク使用量が3メガバイトのログファイルが最大で4つ作成されることを示します。この場合，ディスク使用量は合計で12メガバイトとなります。

1インスタンス当たりのエージェントログのディスク使用量の見積もり式を次に示します。単位はメガバイトです。

（2 + 監視対象数）＊4＊インスタンス環境のLog_Sizeの値

注※4

環境ディレクトリは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリです。

9.4　トラブルシューティング時に採取が必要な資料

この節では，トラブル発生時に採取が必要な資料について説明します。

Performance Managementでは，採取が必要な資料を一括採取するためのコマンドを用意しています。PFM - RM for Platformの資料を採取するには，jpcrasコマンドを使用します。jpcrasコマンドを使用して採取できる資料については，表中に記号で示しています。

注意

jpcrasコマンドで採取できる資料は，コマンド実行時に指定するオプションによって異なります。コマンドに指定するオプションと採取できる資料については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

論理ホストで運用する場合の注意事項

論理ホストで運用する場合の注意事項を次に示します。

論理ホストで運用する場合のPerformance Managementのログは，共有ディスクに格納されます。なお，共有ディスクがオンラインになっている場合は，jpcrasコマンドで共有ディスク上のログも一括して採取できます。

フェールオーバー時の問題を調査するには，フェールオーバーの前後の資料が必要です。このため，実行系と待機系の両方の資料が必要になります。

論理ホストで運用するPerformance Managementは，クラスタソフトから起動や停止を制御されているので，論理ホストで運用するPerformance Managementの調査には，クラスタソフトの資料が必要です。クラスタソフトの動きとPerformance Managementの動きを対比して調査してください。

9.4.1　トラブルシューティング時にWindows環境で採取が必要な資料

(1)　OSのログ情報

OSのログ情報で，採取が必要な情報を次の表に示します。

表9‒10　OSのログ情報（Windowsの場合）

項番

情報の種類

概要

デフォルトのファイル名

jpcrasコマンドでの採取

1

システムログ

Windowsイベントログ

−

○

2

WMIログ

システムフォルダ¥system32¥WBEM¥Logs¥*※

○

3

プロセス情報

プロセスの一覧

−

○

4

システムファイル

hostsファイル

システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥hosts

○

5

servicesファイル

システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥services

○

6

OS情報

システム情報

−

○

7

ネットワークステータス

−

○

8

ホスト名

−

○

9

Windowsファイアウォール情報

−

○

10

ダンプ情報

問題のレポートと解決策のログファイル

ユーザーモードプロセスダンプの出力先フォルダ¥プログラム名.プロセスID.dmp

例：jpcagt7.exe.2420.dmp

×

（凡例）

○：採取できます

×：採取できません

−：該当しません

注※

別のフォルダにログファイルが出力されるように設定している場合は，該当するフォルダから資料を採取してください。

(2)　Performance Managementの情報

Performance Managementの情報で，採取が必要な情報を次の表に示します。また，ネットワーク接続でのトラブルの場合，接続先マシン上のファイルの採取も必要です。

表9‒11　Performance Managementの情報（Windowsの場合）

項番

情報の種類

概要

デフォルトのファイル名

jpcrasコマンドでの採取

1

共通メッセージログ

Performance Managementから出力されるメッセージログ（シーケンシャルファイル方式）

インストール先フォルダ¥log¥jpclog{01|02}※1

○

2

Performance Managementから出力されるメッセージログ

（ラップアラウンドファイル方式）

インストール先フォルダ¥log¥jpclogw{01|02}※1

○

3

構成情報

各構成情報ファイル

−

○

4

jpctool service listコマンドの出力結果

−

○

5

バージョン情報

製品バージョン

−

○

6

履歴情報

−

○

7

データベース情報

Remote Monitor Storeサービス

インストール先フォルダ¥agt7¥store¥インスタンス名¥STPD

インストール先フォルダ¥agt7¥store¥インスタンス名¥STPIフォルダ下の次に示すファイル

・*.DB

・*.IDX

○

8

トレースログ

Performance Managementのプログラムの各サービスのトレース情報

−※2

○

9

エージェントログ

PFM - RM for Platformのレコード取得に関する処理の通常ログ

インストール先フォルダ¥agt7¥agent¥インスタンス名¥log¥collect_{01|02|03|04}※3

インストール先フォルダ¥agt7¥agent¥インスタンス名¥log¥timer_{01|02|03|04}※3

インストール先フォルダ¥agt7¥agent¥インスタンス名¥log¥target_監視対象名_{01|02|03|04}※3

○

10

ワークデータ

性能情報収集時のワーク用データ

インストール先フォルダ¥agt7¥agent¥インスタンス名¥targets¥*

インストール先フォルダ¥agt7¥agent¥インスタンス名¥groups¥*

○

11

インストールログ※4

インストール時のメッセージログ

システムフォルダ¥TEMP¥HCDINST¥*.LOG

×

12

システムアカウントの言語環境の情報

システムアカウントの言語環境の情報

インストール先フォルダ¥agt7¥agent¥インスタンス名¥log¥system_lang.log

○

（凡例）

○：採取できます

×：採取できません

−：該当しません

注※1

ログファイルの出力方式については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

注※2

トレースログの格納先フォルダについては，「9.3.2(2)　トレースログ」を参照してください。

注※3

エージェントログの出力方式，および格納先フォルダについては，「9.3.2　トラブルシューティング時に参照するログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

注※4

インストールに失敗した場合に採取してください。%TEMP%は，コマンドプロンプトでsetコマンドを実行したときの「TEMP」に設定されているフォルダを指します。

(3)　ソフトウェアの情報

PFM - RM for Platformでパフォーマンスデータを収集するために必要なソフトウェアで，採取が必要な情報を次の表に示します。

表9‒12　ソフトウェアの情報

項番

情報の種類

概要

取得コマンド

jpcrasコマンドでの採取

1

PuTTY

SSHクライアント（plink）のバージョン情報

plink.exe -V※1

○

2

ActivePerl

Perlモジュール（perl）のバージョン情報

perl.exe -V※2

○

（凡例）

○：採取できます

注※1

インスタンス環境のセットアップ時にSSH_Clientに指定したplink.exeの絶対パス名に，-Vオプションを指定します。ただし，次の場合は実行されません。

・SSH_Clientが未設定

・SSH_Clientに指定したパスにファイルが存在しない

・SSH_Clientに指定したファイル名がplink.exeでない

注※2

インスタンス環境のセットアップ時にPerl_Moduleに指定したperl.exeの絶対パス名に，-Vオプションを指定します。ただし，次の場合は実行されません。

・Perl_Moduleが未設定

・Perl_Moduleに指定したパスにファイルが存在しない

・Perl_Moduleに指定したファイル名がperl.exeでない

(4)　オペレーション内容

トラブル発生時のオペレーション内容について，次に示す情報が必要です。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，PFM - ManagerとPFM - RM for Platformの構成など）

再現性の有無

PFM - Web Consoleからログインしている場合は，ログイン時のPerformance Managementユーザー名

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

(5)　画面上のエラー情報

次に示すハードコピーを採取してください。

アプリケーションエラーが発生した場合は，操作画面のハードコピー

エラーメッセージダイアログボックスのハードコピー（詳細ボタンがある場合はその内容を含む）

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，［コマンドプロンプト］または［管理者コンソール］ウィンドウのハードコピー

(6)　ユーザーモードプロセスダンプ

Performance Managementのプロセスがアプリケーションエラーで停止した場合は，ユーザーモードプロセスダンプを採取してください。

(7)　問題レポートの採取

Performance Managementのプロセスがアプリケーションエラーで停止した場合は，問題レポートを採取してください。

(8)　その他の情報

その他の必要な情報を次に示します。

Windowsの［イベントビューア］ウィンドウの，［システム］および［アプリケーション］の内容

［アクセサリ］−［システムツール］−［システム情報］の内容

9.4.2　トラブルシューティング時にUNIX環境で採取が必要な資料

(1)　OSのログ情報

OSのログ情報で，採取が必要な情報を次の表に示します。

表9‒13　OSのログ情報（UNIXの場合）

項番

情報の種類

概要

デフォルトのファイル名

jpcrasコマンドでの採取

1

システムログ

syslog

−

○※

2

プロセス情報

プロセスの一覧

−

○

3

システムファイル

hostsファイル

/etc/hosts

○

4

servicesファイル

/etc/services

○

5

OS情報

パッチ情報

−

○

6

カーネル情報

−

○

7

バージョン情報

−

○

8

ネットワークステータス

−

○

9

環境変数

−

○

10

ホスト名

−

○

11

ダンプ情報

coreファイル

−

○

（凡例）

○：採取できます

−：該当しません

注※

デフォルトのパスおよびファイル名以外が出力されるように設定されているシステムでは，収集できません。そのほかの方法で収集してください。

(2)　Performance Managementの情報

Performance Managementの情報で，採取が必要な情報を次の表に示します。また，ネットワーク接続でのトラブルの場合，接続先マシン上のファイルの採取も必要です。

表9‒14　Performance Managementの情報（UNIXの場合）

項番

情報の種類

概要

デフォルトのファイル名

jpcrasコマンドでの採取

1

共通メッセージログ

Performance Managementから出力されるメッセージログ（シーケンシャルファイル方式）

/opt/jp1pc/log/jpclog{01|02}※1

○

2

Performance Managementから出力されるメッセージログ

（ラップアラウンドファイル方式）

/opt/jp1pc/log/jpclogw{01|02}※1

○

3

構成情報

各構成情報ファイル

−

○

4

jpctool service listコマンドの出力結果

−

○

5

バージョン情報

製品バージョン

−

○

6

履歴情報

−

○

7

データベース情報

Remote Monitor Storeサービス

/opt/jp1pc/agt7/store/インスタンス名/*.DB

/opt/jp1pc/agt7/store/インスタンス名/*.IDX

○

8

トレースログ

Performance Managementのプログラムの各サービスのトレース情報

−※2

○

9

エージェントログ

PFM - RM for Platformのレコード取得に関する処理の通常ログ

/opt/jp1pc/agt7/agent/インスタンス名/log/collect_{01|02|03|04}※3

/opt/jp1pc/agt7/agent/インスタンス名/log/timer_{01|02|03|04}※3

/opt/jp1pc/agt7/agent/インスタンス名/log/target_監視対象名_{01|02|03|04}※3

○

10

ワークデータ

性能情報収集時のワーク用データ

/opt/jp1pc/agt7/agent/インスタンス名/targets/*

/opt/jp1pc/agt7/agent/インスタンス名/groups/*

○

11

インストールログ※4

Hitachi PP Installerの標準ログ

/etc/.hitachi/.hitachi.log

/etc/.hitachi/.hitachi.log{01|02|03|04|05}

/etc/.hitachi/.install.log

/etc/.hitachi/.install.log{01|02|03|04|05}

×

（凡例）

○：採取できます

×：採取できません

−：該当しません

注※1

ログファイルの出力方式については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

注※2

トレースログの格納先ディレクトリについては，「9.3.2　トラブルシューティング時に参照するログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

注※3

エージェントログの出力方式，および格納先フォルダについては，「9.3.2　トラブルシューティング時に参照するログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

注※4

インストールに失敗した場合に採取してください。

(3)　オペレーション内容

トラブル発生時のオペレーション内容について，次に示す情報が必要です。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，PFM - ManagerとPFM - RM for Platformの構成など）

再現性の有無

PFM - Web Consoleからログインしている場合は，ログイン時のPerformance Managementユーザ名

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

(4)　画面上のエラー情報

次に示すハードコピーを採取してください。

アプリケーションエラーが発生した場合は，操作画面のハードコピー

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コンソールに出力されたメッセージ

9.5　トラブルシューティング時に採取する資料の採取方法

トラブルが発生したときに資料を採取する方法を次に示します。

9.5.1　トラブルシューティング時にWindows環境で採取する資料の採取方法

(1)　ダンプ情報を採取する

ダンプ情報の採取手順を次に示します。

タスクマネージャーを開く。

プロセスのタブを選択する。

ダンプを取得するプロセス名を右クリックし，「ダンプ ファイルの作成」を選択する。

次のフォルダに，ダンプファイルが格納されます。

システムドライブ¥Users¥ユーザー名¥AppData¥Local¥Temp

手順3のフォルダからダンプファイルを採取する。

手順3と異なるフォルダにダンプファイルが出力されるように環境変数の設定を変更している場合は，変更先のフォルダからダンプファイルを採取してください。

(2)　資料採取コマンドを実行する

トラブルの要因を調べるための資料の採取には，jpcrasコマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお，ここで説明する操作は，OSユーザーとしてAdministrators権限を持つユーザーが実行してください。

資料採取するサービスがインストールされているホストにログオンする。

コマンドプロンプトで次に示すコマンドを実行して，コマンドインタープリタの「コマンド拡張機能」を有効にする。

cmd /E:ON

採取する資料および資料の格納先フォルダを指定して，jpcrasコマンドを実行する。

jpcrasコマンドで，採取できるすべての情報をc:¥tmp¥jpc¥agtフォルダに格納する場合の，コマンドの指定例を次に示します。

jpcras c:¥tmp¥jpc¥agt all all

jpcrasコマンドを実行すると，PFMサービスの一覧取得および起動状態の確認のため，内部的にjpctool service list -id * -host * コマンドが実行されます。コマンド実行ホストとほかのPerformance Managementシステムのホストとの間にファイアウォールが設定されていたり，システム構成が大規模だったりすると，jpctool service list -id * -host * コマンドの実行に時間が掛かる場合があります。そのような場合は，環境変数JPC_COLCTRLNOHOSTに1を設定することでjpctool service list -id * -host * コマンドの処理を抑止し，コマンドの実行時間を短縮できます。

jpcrasコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

重要

OSのユーザーアカウント制御機能（UAC）を有効にしている場合は，コマンド実行時にユーザーアカウント制御のダイアログが表示されることがあります。ダイアログが表示された場合は，［続行］ボタンをクリックして資料採取を続行してください。［キャンセル］ボタンをクリックした場合は，資料採取が中止されます。

(3)　資料採取コマンドを実行する（論理ホストで運用する場合）

論理ホストで運用するPerformance Managementの資料は共有ディスクにあり，資料は実行系と待機系の両方で採取する必要があります。

トラブルの要因を調べるための資料の採取には，jpcrasコマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお，ここで説明する操作は，OSユーザーとしてAdministrators権限を持つユーザーが実行してください。

論理ホストで運用する場合の，資料採取コマンドの実行手順を次に示します。

共有ディスクをオンラインにする。

論理ホストの資料は共有ディスクに格納されています。実行系ノードでは，共有ディスクがオンラインになっていることを確認して資料を採取してください。

実行系と待機系の両方で，採取する資料および資料の格納先フォルダを指定して，jpcrasコマンドを実行する。

jpcrasコマンドで，採取できるすべての情報をc:¥tmp¥jpc¥agtフォルダに格納する場合の，コマンドの指定例を次に示します。

jpcras c:¥tmp¥jpc¥agt all all

jpcrasコマンドをlhostの引数を指定しないで実行すると，そのノードの物理ホストと論理ホストのPerformance Managementの資料が一とおり採取されます。論理ホスト環境のPerformance Managementがある場合は，共有ディスク上のログファイルが取得されます。

なお，共有ディスクがオフラインになっているノードでjpcrasコマンドを実行すると，共有ディスク上のファイルを取得できません。ただし，エラーは発生しないで正常終了します。

注意

実行系ノードと待機系ノードの両方で，資料採取コマンドを実行して資料採取をしてください。フェールオーバーの前後の調査をするには，実行系と待機系の両方の資料が必要です。

jpcrasコマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

クラスタソフトの資料を採取する。

この資料は，クラスタソフトとPerformance Managementのどちらでトラブルが発生しているのかを調査するために必要になります。クラスタソフトからPerformance Managementへの起動停止などの制御要求と結果を調査できる資料を採取してください。

(4)　Windowsイベントログを採取する

Windowsの［イベントビューア］ウィンドウの，［システム］および［アプリケーション］の内容を採取してください。

(5)　オペレーション内容を確認する

トラブル発生時のオペレーション内容を確認し，記録しておいてください。確認が必要な情報を次に示します。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，PFM - ManagerとPFM - RM for Platformの構成など）

再現性の有無

PFM - Web Consoleからログインしている場合は，ログイン時のPerformance Managementユーザ名

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

(6)　画面上のエラー情報を採取する

次に示すハードコピーを採取してください。

アプリケーションエラーが発生した場合は，操作画面のハードコピー

エラーメッセージダイアログボックスのハードコピー

詳細情報がある場合はその内容をコピーしてください。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，［コマンドプロンプト］ウィンドウまたは［管理者コンソール］ウィンドウのハードコピー

［コマンドプロンプト］ウィンドウまたは［管理者コンソール］ウィンドウのハードコピーを採取する際は，［"コマンドプロンプト"のプロパティ］画面について次のように設定しておいてください。

［オプション］タブの［編集オプション］

［簡易編集モード］がチェックされた状態にしてください。

［レイアウト］タブ

［画面バッファのサイズ］の［高さ］に「500」を設定してください。

(7)　その他の情報を採取する

上記以外で必要な情報を採取してください。

［アクセサリ］−［システムツール］−［システム情報］の内容

9.5.2　トラブルシューティング時にUNIX環境で採取する資料の採取方法

(1)　資料採取コマンドを実行する

トラブルの要因を調べるための資料の採取には，jpcrasコマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお，ここで説明する操作は，OSユーザーとしてrootユーザー権限を持つユーザーが実行してください。

資料採取するサービスがインストールされているホストにログインする。

採取する資料および資料の格納先ディレクトリを指定して，jpcrasコマンドを実行する。

jpcrasコマンドで，採取できるすべての情報を/tmp/jpc/agtディレクトリに格納する場合の，コマンドの指定例を次に示します。

jpcras /tmp/jpc/agt all all

資料採取コマンドで収集された資料は，tarコマンドおよびcompressコマンドで圧縮された形式で，指定されたディレクトリに格納されます。ファイル名を次に示します。

jpcrasYYMMDD※.tar.Z

注※　YYMMDDには年月日が付加されます。

jpcrasコマンドを実行すると，PFMサービスの一覧取得および起動状態の確認のため，内部的にjpctool service list -id * -host * コマンドが実行されます。コマンド実行ホストとほかのPerformance Managementシステムのホストとの間にファイアウォールが設定されていたり，システム構成が大規模だったりすると，jpctool service list -id * -host * コマンドの実行に時間が掛かる場合があります。そのような場合は，環境変数JPC_COLCTRLNOHOSTに1を設定することでjpctool service list -id * -host * コマンドの処理を抑止し，コマンドの実行時間を短縮できます。

jpcrasコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(2)　資料採取コマンドを実行する（論理ホストで運用する場合）

論理ホストで運用するPerformance Managementの資料は共有ディスクにあり，資料は実行系と待機系の両方で採取する必要があります。トラブルの要因を調べるための資料の採取には，jpcrasコマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお，ここで説明する操作は，OSユーザーとしてrootユーザー権限を持つユーザーが実行してください。

共有ディスクをマウントする。

論理ホストの資料は共有ディスクに格納されています。実行系ノードでは，共有ディスクがマウントされていることを確認して資料を採取してください。

実行系と待機系の両方で，採取する資料および資料の格納先ディレクトリを指定して，jpcrasコマンドを実行する。

jpcrasコマンドで，採取できるすべての情報を/tmp/jpc/agtディレクトリに格納する場合の，コマンドの指定例を次に示します。

jpcras /tmp/jpc/agt all all

資料採取コマンドで収集された資料は，tarコマンドおよびcompressコマンドで圧縮された形式で，指定されたディレクトリに格納されます。ファイル名を次に示します。

jpcrasYYMMDD※.tar.Z

注※　YYMMDDには年月日が付加されます。

jpcrasコマンドをlhostの引数を指定しないで実行すると，そのノードの物理ホストと論理ホストのPerformance Managementの資料が一とおり採取されます。論理ホスト環境のPerformance Managementがある場合は，共有ディスク上のログファイルが取得されます。

なお，共有ディスクがマウントされていないノードでjpcrasコマンドを実行すると，共有ディスク上のファイルを取得できません。ただし，エラーは発生しないで正常終了します。

注意

実行系ノードと待機系ノードの両方で，資料採取コマンドを実行して資料採取をしてください。フェールオーバーの前後の調査をするには，実行系と待機系の両方の資料が必要です。

jpcrasコマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

クラスタソフトの資料を採取する。

この資料は，クラスタソフトとPerformance Managementのどちらでトラブルが発生しているのかを調査するために必要になります。クラスタソフトからPerformance Managementへの起動停止などの制御要求と結果を調査できる資料を採取してください。

(3)　オペレーション内容を確認する

トラブル発生時のオペレーション内容を確認し，記録しておいてください。確認が必要な情報を次に示します。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，PFM - ManagerとPFM - RM for Platformの構成など）

再現性の有無

PFM - Web Consoleからログインしている場合は，ログイン時のPerformance Managementユーザ名

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

(4)　画面上のエラー情報を採取する

次に示すエラー情報を採取してください。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コンソールに出力されたメッセージ

9.6　Performance Managementの障害検知

Performance Managementのログファイルをシステム統合監視製品であるJP1/Baseで監視することで，Performance Management自身の障害を検知できます。また，Performance Managementでは，障害が発生したときにPFM - ManagerおよびPFM - RM for Platformの各サービスの状態を正しく確認するためのステータス管理機能があります。これによって，システム管理者は障害が発生したときに素早く検知し，原因となったサービスの状態を正確に把握することで復旧のために適切に対処できます。

Performance Managementでは，ヘルスチェック機能を利用することでPerformance Management自身の障害を検知できます。ヘルスチェック機能では，PFM - RM for PlatformやPFM - RMホストの稼働状態を監視し，監視結果をPFM - RM for Platformの稼働状態の変化としてPFM - Web Console上に表示します。また，PFMサービス自動再起動機能を利用することで，PFMサービスが何らかの原因で異常停止した場合に自動的にPFMサービスを再起動したり，定期的にPFMサービスを再起動したりできます。

ヘルスチェック機能によってPFM - RM for Platformの稼働状態を監視したり，PFMサービス自動再起動機能によってPFMサービスを自動再起動したりするには，Performance Managementのサービスの詳細な状態を確認するステータス管理機能を使用します。このため，対象となるPFM - RM for Platformがステータス管理機能に対応したバージョンであり，ステータス管理機能が有効になっている必要があります。ホストの稼働状態を監視する場合は前提となる条件はありません。また，Performance Managementのログファイルをシステム統合監視製品であるJP1/Baseで監視することによっても，Performance Management自身の障害を検知できます。これによって，システム管理者は，トラブルが発生したときに障害を検知し，要因を特定して復旧の対処をします。Performance Management自身の障害検知の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

9.7　Performance Managementシステムの障害回復

Performance Managementのサーバで障害が発生したときは，バックアップファイルを基にして，障害が発生する前の正常な状態に回復する必要があります。障害が発生する前の状態に回復する手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のトラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

付録

付録A　構築前のシステム見積もり

システムを構築する前に，使用するマシンの性能がPFM - RM for Platformを運用するのに十分かどうか，見積もってください。

付録A.1　メモリー所要量

メモリー所要量は，PFM - RM for Platformの設定状況や使用状況によって変化します。メモリー所要量の見積もり式については，リリースノートを参照してください。

付録A.2　ディスク占有量

ディスク占有量は，パフォーマンスデータを収集するレコード数によって変化します。

PFM - RM for Platformのディスク占有量の見積もりには，システム全体のディスク占有量，またはStoreデータベースのディスク占有量の見積もりが必要になります。これらの見積もり式については，リリースノートを参照してください。

付録B　識別子一覧

PFM - RM for Platformを操作したり，PFM - RM for Platformの Storeデータベースからパフォーマンスデータを抽出したりする場合，PFM - RM for Platformであることを示す識別子が必要なことがあります。PFM - RM for Platformの識別子を次の表に示します。

表B‒1　PFM - RM for Platformの識別子

識別子

名称

用途

説明

7

プロダクトID

コマンドなど

プロダクトIDとは，サービスIDの一部です。サービスIDは，コマンドを使用してPerformance Managementのシステム構成を確認する場合や，パフォーマンスデータをバックアップする場合などに必要です。サービスIDについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録に記載されている命名規則を参照してください。

RMPlatformまたはagt7

サービスキー

コマンドを使用してPFM - RM for Platformを起動する場合や，終了する場合などに必要です。サービスキーについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録に記載されている命名規則を参照してください。

RM Platform

プロダクト名

GUIなどでの表示

プロダクトを識別する名称でPFM - Web Consoleの画面表示などで使用されます。

pcm7

ヘルプID

ヘルプ

PFM - RM for Platformのヘルプであることを表します。

付録C　プロセス一覧

ここでは，PFM - RM for Platformのプロセスの機能について説明します。

注意

論理ホストのPFM - RM for Platformでも，動作するプロセスおよびプロセス数は同じです。

付録C.1　プロセス一覧（Windowsの場合）

PFM - RM for Platformのプロセスを次の表に示します。なお，プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

表C‒1　PFM - RM for Platformのプロセス一覧（Windowsの場合）

プロセス名（プロセス数）

機能

jpcagt7.exe(n)

Remote Monitor Collectorサービスのプロセスです。このプロセスは，PFM - RM for Platformのインスタンスごとに1つ起動します。

jpcsto.exe(n)

Remote Monitor Storeサービスのプロセスです。このプロセスは，PFM - RM for Platformのインスタンスごとに1つ起動します。

jpc7collect.exe(n)※1

収集プロセスです。このプロセスは，PFM - RM for Platformのインスタンスごとに1つ起動します。

stpqlpr.exe(1)※2

Storeデータベースのバックアップおよびエクスポートの実行プロセスです。

jpc7corecollect64.exe(1)※3

コア収集プロセス（64ビット版）です。

注※1

jpcagt7.exeプロセスの子プロセスです。

注※2

jpcsto.exeプロセスの子プロセスです。

注※3

jpc7collect.exeプロセスの子プロセスです。jpc7collect.exeプロセスは，jpc7corecollect64.exeを起動します。

付録C.2　プロセス一覧（UNIXの場合）

PFM - RM for Platformのプロセスを次の表に示します。なお，プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

表C‒2　PFM - RM for Platformのプロセス一覧（UNIXの場合）

プロセス名（プロセス数）

機能

jpcagt7(n)

Remote Monitor Collectorサービスのプロセスです。このプロセスは，PFM - RM for Platformのインスタンスごとに1つ起動します。

jpcsto(n)

Remote Monitor Storeサービスのプロセスです。このプロセスは，PFM - RM for Platformのインスタンスごとに1つ起動します。

jpc7collect(n)※1

収集プロセスです。このプロセスは，PFM - RM for Platformのインスタンスごとに1つ起動します。

stpqlpr(1)※2

Storeデータベースのバックアップおよびエクスポートの実行プロセスです。

注※1

jpcagt7プロセスの子プロセスです。

注※2

jpcstoプロセスの子プロセスです。

付録D　ポート番号一覧

ここでは，PFM - RM for Platformで使用するポート番号について説明します。

PFM - ManagerおよびPFM - Baseのポート番号とファイアウォールの通過方向については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の付録を参照してください。

ポート番号は，ユーザー環境に合わせて任意の番号に変更できます。

ポート番号の変更方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。なお，使用するプロトコルはTCP/IPです。

注意

Performance Managementは，1対1のアドレス変換をする静的NAT（Basic NAT）に対応しています。ただし，PFM - RM for Platformでは監視対象がWindowsの場合，WMIがNATのIPアドレスを解決できないため対応していません。

動的NATや，ポート変換機能を含むNAPT（IP Masquerade，NAT+）には対応していません。

付録D.1　PFM - RM for Platformのポート番号

PFM - RM for Platformで使用するポート番号を次の表に示します。

表D‒1　PFM - RM for Platformで使用するポート番号

ポート番号

サービス名

パラメーター

用途

自動※1

Remote Monitor Collectorサービス

jp1pcagt7[nnn]※2

アラームをバインドしたり，リアルタイムレポートを取得したりするときに使用します。

Remote Monitor Storeサービス

jp1pcsto7[nnn]※2

パフォーマンスデータを記録したり，履歴レポートを取得したりするときに使用します。

注※1

jpcconf port defineコマンド実行時，その時点で使用されていないポート番号が自動的に割り当てられ表示されます。また，jpcconf port defineコマンドを実行しない場合，サービスが再起動されるたびにシステムで使用されていないポート番号が自動的に割り当てられます。

注※2

複数インスタンスを作成している場合，2番目以降に作成したインスタンスに通番（nnn）が付きます。最初に作成したインスタンスには，通番は付きません。

付録D.2　ファイアウォールの通過方向

PFM - RM for Platformのファイアウォールの通過方向について説明します。

(1)　ファイアウォールの通過方向の設定

ファイアウォールを挟んでPFM - ManagerとPFM - RM for Platformを配置する場合，PFM - ManagerとPFM - RM for Platformの全サービスのポート番号は固定値で設定してください。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，ファイアウォールの通過方向について説明している個所を参照してください。

(a)　監視対象ホストがWindowsの場合

WMIで使用するポート番号は135/tcp，およびOSによって割り当てられるポート番号※です。

注※

WMIは，DCOMを使用しています。DCOMは動的ポート割り当てを使用しているため，DCOMで使用するポートをファイアウォールで通過させる必要があります。

OSによって割り当てられるポート番号の標準的な範囲を次に示します。

Windows Server 2003の場合：1025〜5000

Windows Server 2008以降の場合：49152〜65535

設定方法については，ファイアウォール製品のマニュアルまたはファイアウォール製品の開発元に確認してください。

なお，ほかのWMIやDCOM要求と分離できないため，ファイアウォール経由での使用には適していません。推奨する構成を次の図に示します。

図D‒1　DCOMで使用するポートをファイアウォールで通過させる構成例

(b)　監視対象ホストがUNIXの場合

PFM - RM for Platformの監視対象の設定で指定したポート番号でファイアウォールを通過させるようにしてください。

なお，監視対象の設定項目であるポート番号に指定できる値を次の表に示します。監視対象の設定項目の詳細については，「3.2.4　UNIX版のセットアップ手順」を参照してください。

表D‒2　監視対象の設定で設定できるポート番号

設定項目

内容

設定できる値

デフォルト値

Port

監視対象ホスト上にあるSSHサーバのポート番号です

1〜65,535

22

(2)　ファイアウォールの通過方向の設定（ヘルスチェック機能を利用する場合）

ヘルスチェック機能を利用してPFM - RM for Platformで監視対象ホストの稼働状態を監視する場合，ICMP通信がファイアウォールを通過するように設定します。

ファイアウォールの通過方向について次の表に示します。

表D‒3　ファイアウォールの通過方向（PFM - RM for Platformと監視対象ホスト間）

サービス名

通信プロトコル

通過方向

Remote Monitor Collectorサービス

ICMPエコー要求/ICMPエコー応答

PFM - RMホスト←→監視対象ホスト

（凡例）

←→：左項から右項，および右項から左項への通信（コネクション）を開始する方向

付録E　PFM - RM for Platformのプロパティ

ここでは，PFM - Web Consoleで表示されるPFM - RM for Platformの次のプロパティについて説明します。

Remote Monitor Storeサービス

Remote Monitor Collectorサービス

リモートエージェントとグループエージェント

付録E.1　Remote Monitor Storeサービスのプロパティ一覧

PFM - RM for PlatformのRemote Monitor Storeサービスのプロパティを次の表に示します。

表E‒1　PFM - RM for PlatformのRemote Monitor Storeサービスのプロパティ一覧

ディレクトリ名

プロパティ名

説明

−

First Registration Date

サービスがPFM - Managerに認識された最初の日時が表示されます。

Last Registration Date

サービスがPFM - Managerに認識された最新の日時が表示されます。

General

−

ホスト名やディレクトリなどの情報が格納されています。このディレクトリに格納されているプロパティは変更できません。

Directory

サービスが動作するカレントディレクトリ名が表示されます。

Host Name

サービスが動作する物理ホスト名が表示されます。

Process ID

サービスのプロセスIDが表示されます。

Physical Address

IPv6通信機能が無効の場合，サービスが動作するホストのIPアドレスおよびポート番号が表示されます。

Physical Address(IPv4)

IPv6通信機能が有効の場合，サービスが動作するホストのIPアドレス（IPv4）が表示されます。

Physical Address(IPv6)

IPv6通信機能が有効の場合，サービスが動作するホストのIPアドレス（IPv6）が表示されます。

Port Number

IPv6通信機能が有効の場合，サービスが動作するポート番号が表示されます。

User Name

サービスプロセスを実行したユーザー名が表示されます。

Time Zone

サービスで使用されるタイムゾーンが表示されます。

System

−

サービスが起動されているOSのOS情報が格納されています。このディレクトリに格納されているプロパティは変更できません。

CPU Type

CPUの種類が表示されます。

Hardware ID

ハードウェアIDが表示されます。

OS Type

OSの種類が表示されます。

OS Name

OS名が表示されます。

OS Version

OSのバージョンが表示されます。

Network Services

−

Performance Management通信共通ライブラリーについての情報が格納されています。このディレクトリに格納されているプロパティは変更できません。

Build Date

Remote Monitor Storeサービスの作成日が表示されます。

INI File

jpcns.iniファイルの格納ディレクトリ名が表示されます。

Network Services

Service

−

サービスについての情報が格納されています。このディレクトリに格納されているプロパティは変更できません。

Description

次の形式でホスト名が表示されます。

インスタンス名_ホスト名

Local Service Name

サービスIDが表示されます。

Remote Service Name

接続先PFM - ManagerホストのMaster ManagerサービスのサービスIDが表示されます。

EP Service Name

接続先PFM - ManagerホストのCorrelatorサービスのサービスIDが表示されます。

Retention

−

Storeバージョンが1.0の場合にデータの保存期間を設定します。Remote Monitor Storeサービスは，Storeバージョン1.0に対応していないため，このディレクトリに格納されているプロパティは変更できません。

Product Interval - Minute Drawer

分ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間が表示されます。指定できる値はDayで固定です。

Product Interval - Hour Drawer

時間ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間が表示されます。指定できる値はDayで固定です。

Product Interval - Day Drawer

日ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間が表示されます。指定できる値は2Daysで固定です。

Product Interval - Week Drawer

週ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間が表示されます。指定できる値はWeekで固定です。

Product Interval - Month Drawer

月ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間が表示されます。指定できる値はMonthで固定です。

Product Interval - Year Drawer

年ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間が表示されます。指定できる値はYearで固定です。

Retention Ex

−

Storeバージョンが2.0の場合にデータの保存期間を設定します。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

Retention Ex

Product Interval - PIレコードタイプのレコードID

−

PIレコードタイプのレコードの保存期間を設定します。

Period - Minute Drawer (Day)

分ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定します。指定できる値は0〜366日で，1日単位で指定できます。

Period - Hour Drawer (Day)

時間ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定します。指定できる値は0〜366日で，1日単位で指定できます。

Period - Day Drawer (Week)

日ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定します。指定できる値は0〜522週で，1週間単位で指定できます。

Period - Week Drawer (Week)

週ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定します。指定できる値は0〜522週で，1週間単位で指定できます。

Period - Month Drawer (Month)

月ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定します。指定できる値は0〜120月で，1か月単位で指定できます。

Period - Year Drawer (Year)

年ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間です。指定できる値は10で固定です。

Product Detail - PDレコードタイプのレコードID

Period (Day)

PDレコードタイプのレコードIDごとに，パフォーマンスデータの保存期間を設定します。保存期間（日数）を0〜366の整数で指定します。

Disk Usage

−

各データベースで使用されているディスク容量が格納されています。このディレクトリに格納されているプロパティには，プロパティを表示した時点でのディスク使用量が表示されます。このディレクトリに格納されているプロパティは変更できません。

Product Interval

PIレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示されます。

Product Detail

PDレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示されます。

Product Alarm

PAレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示されます。PFM - RM for Platformでは使用しません。

Product Log

PLレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示されます。PFM - RM for Platformでは使用しません。

Total Disk Usage

データベース全体で使用されるディスク容量が表示されます。

Configuration

−

Remote Monitor Storeサービスのプロパティが表示されます。

Store Version

Storeデータベースのバージョンが表示されます。

Multiple Manager Configuration

Primary Manager

監視二重化の場合，プライマリーに設定している監視マネージャーのホスト名が表示されます。このプロパティは変更できません。

Secondary Manager

監視二重化の場合，セカンダリーに設定している監視マネージャーのホスト名が表示されます。このプロパティは変更できません。

（凡例）

−：該当しません

付録E.2　Remote Monitor Collectorサービスのプロパティ一覧

PFM - RM for PlatformのRemote Monitor Collectorサービスのプロパティを次の表に示します。

表E‒2　PFM - RM for PlatformのRemote Monitor Collectorサービスのプロパティ一覧

ディレクトリ名

プロパティ名

説明

−

First Registration Date

サービスがPFM - Managerに認識された最初の日時が表示されます。

Last Registration Date

サービスがPFM - Managerに認識された最新の日時が表示されます。

Data Model Version

データモデルのバージョンが表示されます。

General

−

ホスト名やディレクトリなどの情報が格納されています。このディレクトリに格納されているプロパティは変更できません。

Directory

サービスの動作するカレントディレクトリ名が表示されます。

Host Name

サービスが動作する物理ホスト名が表示されます。

Process ID

サービスのプロセスIDが表示されます。

Physical Address

IPv6通信機能が無効の場合，サービスが動作するホストのIPアドレスおよびポート番号が表示されます。

Physical Address(IPv4)

IPv6通信機能が有効の場合，サービスが動作するホストのIPアドレス（IPv4）が表示されます。

Physical Address(IPv6)

IPv6通信機能が有効の場合，サービスが動作するホストのIPアドレス（IPv6）が表示されます。

Port Number

IPv6通信機能が有効の場合，サービスが動作するポート番号が表示されます。

User Name

サービスプロセスを実行したユーザー名が表示されます。

Time Zone

サービスで使用されるタイムゾーンが表示されます。

System

−

サービスが起動されているOSのOS情報が格納されています。このディレクトリに格納されているプロパティは変更できません。

CPU Type

CPUの種類が表示されます。

Hardware ID

ハードウェアIDが表示されます。

OS Type

OSの種類が表示されます。

OS Name

OS名が表示されます。

OS Version

OSのバージョンが表示されます。

Network Services

−

Performance Management通信共通ライブラリーについての情報が格納されています。このディレクトリに格納されているプロパティは変更できません。

Build Date

Remote Monitor Collectorサービスの作成日が表示されます。

INI File

jpcns.iniファイルの格納ディレクトリ名が表示されます。

Network Services

Service

−

サービスについての情報が格納されています。このディレクトリに格納されているプロパティは変更できません。

Description

次の形式でホスト名が表示されます。

インスタンス名_ホスト名

Local Service Name

サービスIDが表示されます。

Remote Service Name

Remote Monitor Collectorサービスが接続するRemote Monitor StoreサービスのサービスIDが表示されます。

EP Service Name

接続先PFM - ManagerホストのCorrelatorサービスのサービスIDが表示されます。

AH Service Name

同一ホストにあるAction HandlerサービスのサービスIDが表示されます。

JP1 Event Configurations

−

JP1イベントの発行条件を指定します。

各サービス

Remote Monitor Collectorサービス，Remote Monitor Storeサービス，Action Handlerサービス，およびStatus Serverサービスのリスト項目から「Yes」または「No」を選択し，サービスごとにJP1システムイベントを発行するかどうかを指定します。

JP1 Event Send Host

JP1/Baseの接続先イベントサーバ名を指定します。ただし，Action Handlerサービスと同一マシンの論理ホストまたは物理ホストで動作しているイベントサーバだけ指定できます。指定できる値は0〜255バイトの半角英数字，「.」および「-」です。範囲外の値を指定した場合は，省略したと仮定されます。値を省略した場合は，Action Handlerサービスが動作するホストがイベント発行元ホストとして使用されます。「localhost」を指定した場合は，物理ホストを指定したものと仮定されます。

Monitoring Console Host

JP1/IM - Managerのモニター起動でPFM - Web Consoleを起動する場合，起動するPFM - Web Consoleホストを指定します。指定できる値は0〜255バイトの半角英数字，「.」および「-」です。範囲外の値を指定した場合は，省略したと仮定されます。値を省略した場合は，接続先のPFM - Managerホストが仮定されます。

Monitoring Console Port

起動するPFM - Web Consoleのポート番号（httpリクエストポート番号）を指定します。指定できる値は1〜65535です。範囲外の値を指定した場合は，省略したと仮定されます。値を省略した場合は，20358が設定されます。

Monitoring Console Https

JP1/IM - Managerのモニター起動でPFM - Web Consoleを起動する場合，PFM - Web Consoleにhttpsを使用した暗号化通信で接続するかどうかを指定する。デフォルトはNo。

Yes：暗号化通信を使用する

No：暗号化通信を使用しない

JP1 Event Configurations

Alarm

JP1 Event Mode

アラームの状態が変化したときに，JP1システムイベントとJP1ユーザーイベントのどちらのイベントを発行するかを指定します。

JP1 User Event：JP1ユーザーイベントを発行する

JP1 System Event：JP1システムイベントを発行する

Detail Records

−

PDレコードタイプのレコードのプロパティが格納されています。収集されているレコードのレコードIDは，太字で表示されます。

Detail Records

レコードID※1

−

レコードのプロパティが格納されています。

Description

レコードの説明が表示されます。このプロパティは変更できません。

Log

レコードをPFM - RM for PlatformのStoreデータベースに記録するかどうかについての設定が「Yes」または「No」で表示されます。ここでは，「No」が固定で表示されます。

Log(ITSLM)

JP1/SLM - Managerと連携する場合に，JP1/SLM - ManagerからレコードをPFM - RM for PlatformのStoreデータベースに記録するかどうかについての設定が「Yes」または「No」で表示されます。連携しないときは，「No」が固定で表示されます。このプロパティは変更できません。

Monitoring(ITSLM)

JP1/SLM - Managerと連携する場合に，レコードをJP1/SLM - Managerに送信するかどうかについて，JP1/SLM - Managerでの設定が「Yes」または「No」で表示されます。連携しないときは，「No」が固定で表示されます。このプロパティは変更できません。

Collection Interval※2

データの収集間隔を指定します。指定できる値は0〜2,147,483,647秒で，1秒単位で指定できます。なお，0と指定した場合は0秒となり，データは収集されません。

Collection Offset※2

データの収集を開始するオフセット値を指定します。指定できる値は，Collection Intervalで指定した値の範囲内で，0〜32,767秒を1秒単位で指定できます。なお，データ収集の記録時間は，Collection Offsetの値に関係なくCollection Intervalと同様の時間となります。

Sync Collection With※2

収集の同期を取るレコードが「レコード種別, レコードID」の形式で表示されます。

Over 10 Sec Collection Time

履歴データの収集をリアルタイムレポートの表示処理より優先する場合※3にだけ表示されます。レコードの収集に10秒以上掛かることがあるかどうかが「Yes」または「No」で表示されます。

Yes：10秒以上掛かることがある

No：10秒掛からない

このプロパティは変更できません。

LOGIF

レコードをデータベースに記録するときの条件を指定します。条件に合ったレコードだけがデータベースに記録されます。PFM - Web Consoleの［サービス階層］タブで表示されるサービスのプロパティ画面の下部フレームの［LOGIF］をクリックすると表示される［ログ収集条件設定］ウィンドウで作成した条件式（文字列）が表示されます。

Interval Records

−

PIレコードタイプのレコードのプロパティが格納されています。収集されているレコードのレコードIDは，太字で表示されます。

Interval Records

レコードID※1

−

レコードのプロパティが格納されています。

Description

レコードの説明が表示されます。このプロパティは変更できません。

Log

レコードをPFM - RM for PlatformのStoreデータベースに記録するかどうかが「Yes」または「No」で表示されます。ここでは，「No」が固定で表示されます。

Log(ITSLM)

JP1/SLM - Managerと連携する場合に，JP1/SLM - ManagerからレコードをPFM - RM for PlatformのStoreデータベースに記録するかどうかについての設定が「Yes」または「No」で表示されます。連携しないときは，「No」が固定で表示されます。このプロパティは変更できません。

Monitoring(ITSLM)

JP1/SLM - Managerと連携する場合に，レコードをJP1/SLM - Managerに送信するかどうかについて，JP1/SLM - Managerでの設定が「Yes」または「No」で表示されます。連携しないときは，「No」が固定で表示されます。このプロパティは変更できません。

Collection Interval

データの収集間隔を指定します。指定できる値は0〜2,147,483,647秒で，1秒単位で指定できます。なお，0と指定した場合は0秒となり，データは収集されません。

Collection Offset

データの収集を開始するオフセット値を指定します。指定できる値は，Collection Intervalで指定した値の範囲内で，0〜32,767秒を1秒単位で指定できます。なお，データ収集の記録時間は，Collection Offsetの値に関係なくCollection Intervalと同様の時間となります。

Over 10 Sec Collection Time

履歴データの収集をリアルタイムレポートの表示処理より優先する場合※3にだけ表示されます。レコードの収集に10秒以上掛かることがあるかどうかが「Yes」または「No」で表示されます。

Yes：10秒以上掛かることがある

No：10秒掛からない

このプロパティは変更できません。

LOGIF

レコードをデータベースに記録するときの条件を指定します。条件に合ったレコードだけがデータベースに記録されます。PFM - Web Consoleの［サービス階層］タブで表示されるサービスのプロパティ画面の下部フレームの［LOGIF］をクリックすると表示される［ログ収集条件設定］ウィンドウで作成した条件式（文字列）が表示されます。

Log Records

−

PLレコードタイプのレコードのプロパティが格納されています。PFM - RM for Platformでは使用しません。

Monitoring Targets

−

PFM - RM for Platformで監視する監視対象ホストのプロパティが格納されています。

Monitoring Targets

監視対象名

−

監視対象の説明が表示されます。監視対象の数だけ表示されます。

Target Name

監視対象名が表示されます。このプロパティは変更できません。

Target Host

監視対象ホスト名が表示されます。このプロパティは変更できません。

Health Check Configurations

Health Check for Target Hosts

監視対象ホストへのポーリングをするかどうかを指定します。インスタンス内のすべての監視対象ホストに対して適用されます。

Restart Configurations

−

PFMサービス自動再起動の条件を指定します。

Restart when Abnormal Status

Status ServerサービスがAction Handlerサービス，Remote Monitor Collectorサービス，およびRemote Monitor Storeサービスの状態を正常に取得できない場合に，サービスを自動再起動するかどうかを指定します。

Restart when Single Service Running

Remote Monitor StoreサービスとRemote Monitor Collectorサービスのどちらかしか起動していない場合に，サービスを自動再起動するかどうかを指定します。

Restart Configurations

Remote Monitor Collector

Auto Restart

Remote Monitor Collectorサービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを指定します。

Auto Restart - Interval (Minute)

自動再起動機能を利用する場合，サービスの稼働状態を確認する間隔を指定します。指定できる値は1〜1,440分で，1分単位で指定できます。

Auto Restart - Repeat Limit

自動再起動機能を利用する場合，連続して再起動を試行する回数を1〜10の整数で指定します。

Scheduled Restart

リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，Remote Monitor Collectorサービスに対して，定期再起動機能を利用するかどうかを指定します。

Scheduled Restart - Interval

定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔を1〜1,000の整数で指定します。

Scheduled Restart - Interval Unit

定期再起動機能を利用する場合，リスト項目から「Hour」，「Day」，「Week」または「Month」を選択し，再起動間隔の単位を指定します。

Scheduled Restart - Origin - Year

再起動する年を1971〜2035の整数で指定します。

Scheduled Restart - Origin - Month

再起動する月を1〜12の整数で指定します。

Scheduled Restart - Origin - Day

再起動する日を1〜31の整数で指定します。

Scheduled Restart - Origin - Hour

再起動する時間（時）を0〜23の整数で指定します。

Scheduled Restart - Origin - Minute

再起動する時間（分）を0〜59の整数で指定します。

Remote Monitor Store

Auto Restart

Remote Monitor Storeサービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを指定します。

Auto Restart - Interval (Minute)

自動再起動機能を利用する場合，サービスの稼働状態を確認する間隔を指定します。指定できる値は1〜1,440分で，1分単位で指定できます。

Auto Restart - Repeat Limit

自動再起動機能を利用する場合，連続して再起動を試行する回数を1〜10の整数で指定します。

Scheduled Restart

リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，Remote Monitor Storeサービスに対して，定期再起動機能を利用するかどうかを指定します。

Scheduled Restart - Interval

定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔を1〜1,000の整数で指定します。

Scheduled Restart - Interval Unit

定期再起動機能を利用する場合，リスト項目から「Hour」，「Day」，「Week」または「Month」を選択し，再起動間隔の単位を指定します。

Scheduled Restart - Origin - Year

再起動する年を1971〜2035の整数で指定します。

Scheduled Restart - Origin - Month

再起動する月を1〜12の整数で指定します。

Scheduled Restart - Origin - Day

再起動する日を1〜31の整数で指定します。

Scheduled Restart - Origin - Hour

再起動する時間（時）を0〜23の整数で指定します。

Scheduled Restart - Origin - Minute

再起動する時間（分）を0〜59の整数で指定します。

Action Handler

Auto Restart

Action Handlerサービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを指定します。

Auto Restart - Interval (Minute)

自動再起動機能を利用する場合，サービスの稼働状態を確認する間隔を指定します。指定できる値は1〜1,440分で，1分単位で指定できます。

Auto Restart - Repeat Limit

自動再起動機能を利用する場合，連続して再起動を試行する回数を1〜10の整数で指定します。

Scheduled Restart

リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，Action Handlerサービスに対して，定期再起動機能を利用するかどうかを指定します。

Scheduled Restart - Interval

定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔を1〜1,000の整数で指定します。

Scheduled Restart - Interval Unit

定期再起動機能を利用する場合，リスト項目から「Hour」，「Day」，「Week」または「Month」を選択し，再起動間隔の単位を指定します。

Scheduled Restart - Origin - Year

再起動する年を1971〜2035の整数で指定します。

Scheduled Restart - Origin - Month

再起動する月を1〜12の整数で指定します。

Scheduled Restart - Origin - Day

再起動する日を1〜31の整数で指定します。

Scheduled Restart - Origin - Hour

再起動する時間（時）を0〜23の整数で指定します。

Scheduled Restart - Origin - Minute

再起動する時間（分）を0〜59の整数で指定します。

ITSLM Connection Configuration

−

連携するJP1/SLM - Managerに関する情報が表示されます。

ITSLM Connection Configuration

ITSLM Connection

−

接続先JP1/SLM - Managerに関する情報が表示されます。

ITSLM Host

接続しているJP1/SLM - Managerのホスト名が表示されます。JP1/SLM - Managerと接続していない場合，本プロパティは表示されません。

ITSLM Port

接続しているJP1/SLM - Managerのポート番号が表示されます。JP1/SLM - Managerと接続していない場合，本プロパティは表示されません。

MANAGE ITSLM CONNECTION

−

JP1/SLM - Managerとの接続を停止するかどうかを設定します。

DISCONNECT ITSLM CONNECTION

接続を停止するJP1/SLM - Managerのホスト名をリスト項目から指定します。リスト項目から「(空文字)」を指定した場合は何もしません。JP1/SLM - Managerと接続していない場合，リスト項目には「(空文字)」だけが表示されます。

Multiple Manager Configuration

Primary Manager

監視二重化の場合，プライマリーに設定しているマネージャーのホスト名が表示されます。このプロパティは変更できません。

Secondary Manager

監視二重化の場合，セカンダリーに設定しているマネージャーのホスト名が表示されます。このプロパティは変更できません。

Remote Monitor Configuration

−

PFM - RM for Platform固有の設定用プロパティが格納されています。

Remote Monitor Configuration

Remote Monitor

−

Remote Monitor Collectorサービスの概要が表示されます。

Product

プロダクトID「7」が表示されます。

Instance

jpcconf inst setupコマンドで指定したインスタンス名が表示されます。

UseCommonAccount

インスタンス環境を設定したときに指定した「UseCommonAccount」の値が表示されます。

このプロパティは変更できません。

このプロパティは，PFM - RMホストのOSがWindowsの場合だけに対応します。

Interval

インスタンス環境を設定したときに指定した「Interval」の値が表示されます。このプロパティは変更できます。

Std_Category

インスタンス環境を設定したときに指定した「StdCategory」の値が表示されます。このプロパティは変更できます。

Disk_Category

インスタンス環境を設定したときに指定した「DiskCategory」の値が表示されます。このプロパティは変更できます。

Network_Category

インスタンス環境を設定したときに指定した「NetworkCategory」の値が表示されます。このプロパティは変更できます。

Ps_Category

インスタンス環境を設定したときに指定した「PsCategory」の値が表示されます。このプロパティは変更できます。

RMHost_User

インスタンス環境を設定したときに指定した「RMHost_User」の値が表示される。このプロパティは変更できる。※4

「UseCommonAccount」の値が「Y」の場合，共通アカウント情報（pfmhost）の「User」の値が表示される。この場合，プロパティの変更はできない。

このプロパティは，PFM - RMホストのOSがWindowsの場合だけに対応します。

RMHost_Password

****（固定）が表示されます。このプロパティは変更できません。

このプロパティは，PFM - RMホストのOSがWindowsの場合だけに対応します。

RMHost_Domain

インスタンス環境を設定したときに指定した「RMHost_Domain」の値が表示される。このプロパティは変更できる。※4

「UseCommonAccount」の値が「Y」の場合，共通アカウント情報（pfmhost）の「Domain」の値が表示される。この場合，プロパティの変更はできない。

このプロパティは，PFM - RMホストのOSがWindowsの場合だけに対応します。

SSH_Client

インスタンス環境の設定時に「SSH_Client」に指定した値が表示されます。このプロパティは変更できます。

このプロパティは，PFM - RMホストがWindowsの場合だけに対応します。監視対象ホストのOSがUNIXの場合，必ず設定してください。

Perl_Module

インスタンス環境の設定時に「Perl_Module」に指定した値が表示されます。このプロパティは変更できます。

このプロパティは，PFM - RMホストがWindowsの場合だけに対応します。監視対象ホストのOSがUNIXの場合，必ず設定してください。

Log_Size

インスタンス環境を設定したときに指定した「Log_Size」の値が表示されます。このプロパティは変更できます。

Use_Processor_Information_Object

プロセッサ情報の収集にWin32_PerfRawData_Counters_ProcessorInformationクラスを使用するかどうかが「Yes」または「No」で表示されます。

Yes：Win32_PerfRawData_Counters_ProcessorInformationクラスを使用してCPU情報を取得する

No：Win32_PerfRawData_PerfOS_Processorクラスを使用してCPU情報を取得する

このプロパティは変更できます。

（凡例）

−：該当しません

注※1

ディレクトリ名には，データベースIDを除いたレコードIDが表示されます。各レコードのレコードIDについては，「7.　レコード」を参照してください。

注※2

Sync Collection Withが表示されている場合，Collection IntervalとCollection Offsetは表示されません。

注※3

詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のトラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

注※4

変更した値を反映するには，Remote Monitor Collectorサービスを再起動してください。

付録E.3　リモートエージェントとグループエージェントのプロパティ一覧

PFM - RM for Platformのリモートエージェントとグループエージェントのプロパティを次の表に示します。

表E‒3　PFM - RM for Platformのリモートエージェントとグループエージェントのプロパティ一覧

ディレクトリ名

プロパティ名

説明

リモートエージェント

グループエージェント

−

First Registration Date

サービスがPFM - Managerに認識された最初の日時が表示されます。

●

●

Last Registration Date

サービスがPFM - Managerに認識された最新の日時が表示されます。

●

●

Data Model Version

データモデルのバージョンが表示されます。

●

●

Remote Monitoring

−

リモートエージェントおよびグループエージェントのプロパティが格納されています。

●

●

Agent Type

エージェントの種別が表示されます。

Remote Agent：リモートエージェントの場合

Group Agent：グループエージェントの場合

●

●

Remote Monitor Name

PFM - RM for PlatformのサービスIDが表示されます。

●

●

Target Name

監視対象名が表示されます。

●

×

Target Host

監視対象ホスト名が表示されます。

●

×

Group Name

グループ名が表示されます。

×

●

Primary Host

プライマリホスト名が表示されます。

×

●

Grouping Targets

集約対象となるTarget Nameの一覧（リスト表示）が表示されます。

×

●

Detail Records

−

PDレコードタイプのレコードのプロパティが格納されています。収集されているレコードのレコードIDは，太字で表示されます。

●

●

Detail Records

レコードID※1

−

レコードのプロパティが格納されています。

●

●

Description

レコードの説明が表示されます。

●

●

Log※2※3

レコードをPFM - RM for PlatformのStoreデータベースに記録するかどうかが「Yes」または「No」で表示されます。この値が「Yes」でかつ，Collection Intervalが0より大きい値であれば，データベースに記録されます。

○

○

Log(ITSLM)※2※3

JP1/SLM - ManagerからレコードをPFM - RM for PlatformのStoreデータベースに記録するかどうかが「Yes」または「No」で表示されます。この値が「Yes」でかつ，Collection Intervalが0より大きい値であれば，データベースに記録されます。

このプロパティは変更できません。

●

●

Monitoring(ITSLM)

レコードをJP1/SLM - Managerに送信するかどうかについて，JP1/SLM - Managerからの設定が「Yes」または「No」で表示されます。

このプロパティは変更できません。

●

●

Collection Interval※4

データの収集間隔を指定します。指定できる値は0〜2,147,483,647秒で，1秒単位で指定できます。なお，0と指定した場合は0秒となり，データは収集されません。

●※5

●※5

Collection Offset※4

データの収集を開始するオフセット値を指定します。指定できる値は，Collection Intervalで指定した値の範囲内で，0〜32,767秒を1秒単位で指定できます。なお，データ収集の記録時間は，Collection Offsetの値に関係なくCollection Intervalと同様の時間となります。

●※5

●※5

Sync Collection With※4

収集の同期を取るレコードが「レコード種別, レコードID」の形式で表示されます。

●

●

Over 10 Sec Collection Time

履歴データの収集をリアルタイムレポートの表示処理より優先する場合※6にだけ表示されます。

レコードの収集に10秒以上掛かることがあるかどうかが「Yes」または「No」で表示されます。

Yes：10秒以上掛かることがある

No：10秒掛からない

このプロパティは変更できません。

●

●

Realtime Report Data Collection Mode

履歴データの収集をリアルタイムレポートの表示処理より優先する場合※6にだけ表示されます。

リアルタイムレポートの表示モードを指定します。

Reschedule：再スケジュールモードの場合

Temporary Log：一時保存モードの場合

なお，Over 10 Sec Collection Timeの値が「Yes」のレコードには，一時保存モード（Temporary Log）を指定する必要があります。

○

○

LOGIF

レコードをデータベースに記録するときの条件を指定します。条件に合ったレコードだけがデータベースに記録されます。PFM - Web Consoleの［サービス階層］タブで表示されるサービスのプロパティ画面の下部フレームの［LOGIF］をクリックすると表示される［ログ収集条件設定］ウィンドウで作成した条件式（文字列）が表示されます。

●※5

●※5

Interval Records

−

PIレコードタイプのレコードのプロパティが格納されています。収集されているレコードのレコードIDは，太字で表示されます。

●

●

Interval Records

レコードID※1

−

レコードのプロパティが格納されています。

●

●

Description

レコードの説明が表示されます。このプロパティは変更できません。

●

●

Log※3

レコードをPFM - RM for PlatformのStoreデータベースに記録するかどうかが「Yes」または「No」で表示されます。この値が「Yes」でかつ，Collection Intervalが0より大きい値であれば，データベースに記録されます。

○

○

Log(ITSLM)※3

JP1/SLM - ManagerからレコードをPFM - RM for PlatformのStoreデータベースに記録するかどうかが「Yes」または「No」で表示されます。この値が「Yes」でかつ，Collection Intervalが0より大きい値であれば，データベースに記録されます。

このプロパティは変更できません。

●

●

Monitoring(ITSLM)

レコードをJP1/SLM - Managerに送信するかどうかについて，JP1/SLM - Managerからの設定が「Yes」または「No」で表示されます。

このプロパティは変更できません。

●

●

Collection Interval

データの収集間隔を指定します。指定できる値は0〜2,147,483,647秒で，1秒単位で指定できます。なお，0と指定した場合は0秒となり，データは収集されません。

●※5

●※5

Collection Offset

データの収集を開始するオフセット値を指定します。指定できる値は，Collection Intervalで指定した値の範囲内で，0〜32,767秒を1秒単位で指定できます。なお，データ収集の記録時間は，Collection Offsetの値に関係なくCollection Intervalと同様の時間となります。

●※5

●※5

Over 10 Sec Collection Time

履歴データの収集をリアルタイムレポートの表示処理より優先する場合※6にだけ表示されます。

レコードの収集に10秒以上掛かることがあるかどうかが「Yes」または「No」で表示されます。

Yes：10秒以上掛かることがある

No：10秒掛からない

このプロパティは変更できません。

●

●

Realtime Report Data Collection Mode

履歴データの収集をリアルタイムレポートの表示処理より優先する場合※6にだけ表示されます。

リアルタイムレポートの表示モードを指定します。

Reschedule：再スケジュールモードの場合

Temporary Log：一時保存モードの場合

なお，Over 10 Sec Collection Timeの値が「Yes」のレコードには，一時保存モード（Temporary Log）を指定する必要があります。

○

○

LOGIF

レコードをデータベースに記録するときの条件を指定します。条件に合ったレコードだけがデータベースに記録されます。PFM - Web Consoleの［サービス階層］タブで表示されるサービスのプロパティ画面の下部フレームの［LOGIF］をクリックすると表示される［ログ収集条件設定］ウィンドウで作成した条件式（文字列）が表示されます。

●※5

●※5

Log Records

−

PLレコードタイプのレコードのプロパティが格納されています。PFM - RM for Platformでは使用しません。

●

●

Remote Monitor Configuration

−

監視対象固有の設定用プロパティが格納されています。

●

×

Remote Monitor Configuration

Target

−

リモートエージェントのサービスの概要が表示されます。

●

×

UseCommonAccount

共通アカウント情報を使用するかどうかが「Y」または「N」で表示されます。

Y：使用する

N：使用しない

このプロパティは変更できません。

●

●

TargetType

監視対象ホストへの接続方法が表示されます。このプロパティは変更できません。

wmi：WMI（監視対象ホストのOSがWindowsの場合）

ssh：SSH（監視対象ホストのOSがUNIXの場合）

icmp：ヘルスチェック監視

●

×

User

監視対象ホストに接続するためのユーザーを指定する。

「UseCommonAccount」の値が「Y」の場合，共通アカウント情報に設定されている値※7が表示される。この場合，プロパティの変更はできない。

このプロパティは，監視対象ホストのOSがWindowsまたはUNIXの場合に対応します。

○

×

Password

****（固定）が表示されます。このプロパティは変更できません。

このプロパティは，監視対象ホストのOSがWindowsの場合だけに対応します。

●

×

Domain

監視対象ホストが所属するドメイン名を指定する。

「UseCommonAccount」の値が「Y」の場合，共通アカウント情報（wmi）の「Domain」の値が表示される。この場合，プロパティの変更はできない。

このプロパティは，監視対象ホストのOSがWindowsの場合だけに対応します。

○

×

Private_Key_File

SSH公開鍵方式で使用する秘密鍵ファイルの名前を指定する。

「UseCommonAccount」の値が「Y」の場合，共通アカウント情報（ssh）の「Private_Key_File」の値が表示される。この場合，プロパティの変更はできない。

このプロパティは，監視対象ホストのOSがUNIXの場合だけに対応します。

○

×

Port

監視対象ホスト上のSSHサーバのポート番号です。

このプロパティは，監視対象ホストのOSがUNIXの場合だけに対応します。

○

×

Application monitoring setting

Case Sensitive

監視条件との比較で大文字と小文字を区別するかどうかを指定します。

Yes：区別する

No：区別しない

○

×

Application monitoring setting

アプリケーション名※8

−

追加したアプリケーションの名称が表示されます。

●

×

Virtual Environment ID

PD_APP2レコード，PD_APPCレコード，およびPD_APPDレコードのプロセスの収集データ範囲を指定するための，仮想化環境の識別子を63バイト以内で指定します。

指定していない場合は，すべてのプロセスが対象となります。

○

×

Monitoring[01-15] Label※9

監視条件を識別するための名称を31バイト以内で指定します。

デフォルトではMonitoring [01-15]が設定されています。指定していない場合は，Monitoring [01-15]が設定されます。

このプロパティに指定する値はユニークである必要があります。

○

×

Monitoring[01-15] Field※9

監視するフィールドを表示します。

None：指定なし

Program Name：PD_APSレコードのProgram Nameフィールドの値を参照する

Command Line：PD_APSレコードのCommand Lineフィールドの値を参照する

Service Name：PD_ASVCレコードのService Nameのフィールドの値を参照する

○

×

Monitoring[01-15] Condition※9

PFM - RM for Platformのバージョンが10-00より前の場合は，監視条件を127バイト以内で指定します。

PFM - RM for Platformのバージョンが10-00以降の場合は，監視条件を4,096バイト以内で指定します。

○

×

Monitoring[01-15] Range※9

監視数のしきい値の下限値と上限値を「1-2」のようにハイフン（-）でつないで指定します。指定できる値は0〜65535です。

○

×

ADDITION OR DELETION A SETTING

ADD AN APPLICATION MONITORING SETTING

追加するアプリケーションの名称を63バイト以内で指定します。

このプロパティに指定する値はユニークである必要があります。

○

×

DELETE AN APPLICATION MONITORING SETTING

削除するアプリケーションの名称を選択します。デフォルトでは，アプリケーション名は表示されません。

○

×

（凡例）

−：該当しません

○：表示され更新できます

●：表示されますが更新できません

×：表示されません

注※1

ディレクトリ名には，データベースIDを除いたレコードIDが表示されます。各レコードのレコードIDについては，「7.　レコード」を参照してください。

注※2

PD_APPDレコード，PD_APSレコード，およびPD_ASVCレコードの場合，このプロパティの値は「No」固定です（「Yes」に変更できません）。

注※3

どちらかのプロパティの値が「Yes」の場合，Storeデータベースに記録されます。

注※4

Sync Collection Withが表示されている場合，Collection IntervalとCollection Offsetは表示されません。

注※5

PFM - RM for Platformで設定された値が表示されます。

注※6

詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のトラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

注※7

・PFM - RMホストのOSがWindowsの場合

TargetTypeにWindowsと表示されている場合，共通アカウント情報（wmi）の「User」の値が表示されます。

TargetTypeにUNIXと表示されている場合，共通アカウント情報（ssh）の「User」の値が表示されます。

・PFM - RMホストのOSがUNIXの場合

共通アカウント情報（ssh）の「User」の値が表示されます。

注※8

ディレクトリ名には，ADD AN APPLICATION MONITORING SETTINGプロパティに設定したアプリケーション名が表示されます。

注※9

「Monitoring[01-15] Label」，「Monitoring[01-15] Field」，「Monitoring[01-15] Condition」，「Monitoring[01-15] Range」の「[01-15]」は，各プロパティ名称の該当個所に「01から15までの数字」が入ることを指します。実際にプロパティ項目として表示される際には，「Monitoring01 Label」，「Monitoring06 Field」，「Monitoring10 Condition」，「Monitoring15 Range」などの表示になります。

付録F　ディレクトリおよびファイル一覧

ここでは，PFM - RM for Platformのディレクトリおよびファイル一覧を記載します。

付録F.1　フォルダおよびファイル一覧（Windowsの場合）

PFM - RM for PlatformがWindowsの場合のフォルダおよびファイル一覧を次の表に示します。

表F‒1　PFM - RM for Platformのフォルダおよびファイル一覧（Windowsの場合）

フォルダ名

ファイル名

説明

インストール先フォルダ¥

−

インストールフォルダまたは環境フォルダです。

instagt7.ini

内部処理用の中間ファイルです。

インストール先フォルダ¥agt7¥

−

PFM - RM for Platformのルートフォルダです。

insrules.dat

内部処理用の中間ファイルです。

jpcagtras.bat

保守資料の収集プログラムです。

PATCHLOG.TXT

内部処理用の中間ファイルです。

readme_言語コード.txt

README.TXTです。

version.txt

バージョン情報です。

インストール先フォルダ¥agt7¥agent¥

−

Remote Monitor Collectorサービスのルートフォルダです。

agtlist.ini

内部処理用の中間ファイルです。

GARULES.DAT

グループ化ルールの記述ファイル（マスタ）です。

jpcagt.ini.instmpl

内部処理用の中間ファイルです。

jpcagt7.exe

Remote Monitor Collectorサービスの実行プログラムです。

target.ini.tmpl

監視対象の設定テンプレートファイルです。

group.ini.tmpl

グループエージェントの設定テンプレートファイルです。

targetrules.dat

監視対象の作成ルールファイルです。

インストール先フォルダ¥agt7¥agent¥インスタンス名¥

−

Remote Monitor Collectorサービスのルートフォルダです。このフォルダ以下のファイルは，インスタンスごとに作成されます。

GARULES.DAT

グループ化ルールの記述ファイルです。

grouplist.ini

グループの一覧です。

jpcagt.ini

Remote Monitor Collectorサービスの起動情報ファイルです。

jpcagt.ini.model

Remote Monitor Collectorサービスの起動情報ファイルのモデルファイルです。

status.dat

内部処理用の中間ファイルです。

suspended.dat

監視一時停止情報ファイル

targetlist.ini

監視対象の一覧です。

tstatuses.dat

仮想Agentステータス情報です。※1

インストール先フォルダ¥agt7¥agent¥インスタンス名¥groups¥

−

グループエージェント用のフォルダです。

グループ名.ini

グループエージェントの設定ファイルです。

インストール先フォルダ¥agt7¥agent¥インスタンス名¥log¥

−

Remote Monitor Collectorサービスの内部ログファイルの格納フォルダ（インスタンスごと）です。

collect_core_nn※2

内部ログファイルです。

collect_nn※2

timer_core_nn※2

timer_nn※2

target_監視対象名_nn※2

msglog01

msglog02

nslog01

nslog02

インストール先フォルダ¥agt7¥agent¥インスタンス名¥targets¥

−

リモートエージェント用のフォルダです。

監視対象名.ini

監視対象の設定ファイルです。

監視対象名.ini.model

監視対象の設定ファイルのモデルファイルです。

監視対象名_jpcapp

アプリケーション定義ファイルです。

監視対象名_suspended.dat

監視一時停止情報ファイル

corecollect.stderr

収集プロセスの結果（stderr）です。

corecollect.stdout

収集プロセスの結果（stdout）です。

インストール先フォルダ¥agt7¥agent¥インスタンス名¥targets¥監視対象名¥

−

ワークフォルダです。

records.dat

性能情報ファイルです。

records.stdout

性能情報ファイルです。※3

records.stderr_NNNN※4

収集エラー情報ファイルです。

common.stdout_NNNN※4

共通コマンドの結果（stdout）です。

common.stderr_NNNN※4

共通コマンドの結果（stderr）です。

os.stdout_NNNN※4

OS固有コマンドの結果（stdout）です。

os.stderr_NNNN※4

OS固有コマンドの結果（stderr）です。

wmi.out_NNNN※4

wmiの性能情報ファイルです。

インストール先フォルダ¥agt7¥bin¥

−

コマンドの格納フォルダです。

jpc7collect.exe

収集プロセスです。

jpc7corecollect64.exe

収集子プロセス（64ビット版）です。

jpcagt7hcc64.dll

HCCLib共通ライブラリー（64ビット版）です。

インストール先フォルダ¥agt7¥dat¥

−

収集プロセス用のデータ格納ディレクトリです。

common.dat

共通実行コマンドの格納ファイルです。

cmd2rec

レコード情報のファイル生成スクリプトです。

cmd2rec_common

レコード情報（OS共通）のファイル生成スクリプトです。

cmd2rec_OS

レコード情報（OSごと）のファイル生成スクリプトです。

OS.dat

カテゴリー別（OSごと）の実行コマンド格納ファイルです。

インストール先フォルダ¥agt7¥lib¥

−

ライブラリーの格納フォルダです。

jpcagt7msg.dll

メッセージのカタログファイルです。

インストール先フォルダ¥agt7¥store¥

−

Remote Monitor Storeサービスのルートフォルダです。

STDICT.DAT

データモデルの定義ファイルです。

STRULES.DAT

stolist.ini

内部処理用の中間ファイルです。

jpcsto.ini.instmpl

インストール先フォルダ¥agt7¥store¥インスタンス名¥

−

Remote Monitor Storeサービスのルートフォルダです。このフォルダ以下のファイルは，インスタンスごとに作成されます。

*.DB

パフォーマンスのデータファイルです。

*.IDX

パフォーマンスのデータファイルのインデックスファイルです。

*.LCK

パフォーマンスのデータファイルのロックファイルです。

jpcsto.ini

Remote Monitor Storeサービスの起動情報ファイルです。

jpcsto.ini.model

Remote Monitor Storeサービスの起動情報ファイルのモデルファイルです。

status.dat

内部処理用の中間ファイルです。

STDICT.DAT

データモデルの定義ファイルです。

STRULES.DAT

インストール先フォルダ¥agt7¥store¥インスタンス名¥backup¥

−

標準のデータベースバックアップ先フォルダです。

インストール先フォルダ¥agt7¥store¥インスタンス名¥dump¥

−

標準のデータベースエクスポート先フォルダです。

インストール先フォルダ¥agt7¥store¥インスタンス名¥import¥

−

標準のデータベースインポート先フォルダです。

インストール先フォルダ¥agt7¥store¥インスタンス名¥log¥

−

Remote Monitor Collectorサービスの内部ログファイル格納フォルダです。

msglog01

msglog02

内部ログファイルです。

nslog01

nslog02

インストール先フォルダ¥agt7¥store¥インスタンス名¥partial¥

−

標準のデータベース部分バックアップ先フォルダです。

インストール先フォルダ¥agt7¥store¥インスタンス名¥STPD¥

−

PDレコードの格納フォルダです。

インストール先フォルダ¥agt7¥store¥インスタンス名¥STPI¥

−

インストール先フォルダ¥agt7¥store¥インスタンス名¥STPL¥

−

インストール先フォルダ¥log¥

−

共通ログフォルダです。

jpclog*

共通ログです。

インストール先フォルダ¥setup¥

−

セットアップファイルの格納フォルダです。

extract

セットアップ情報の解凍先フォルダです。

jpcagt7u.Z

PFM - RM for Platformのセットアップ用アーカイブファイル（UNIX）です。

jpcagt7w.EXE

PFM - RM for Platformのセットアップ用アーカイブファイル（Windows）です。

インストール先フォルダ¥patch_files¥agt7¥

−

パッチ用ファイルの格納フォルダ（エージェント用）です。

（凡例）

−：該当しません

注※1

ヘルスチェック機能が有効な場合に生成されます。

注※2

nnは，01〜04です。

注※3

一時的に生成されるファイルです。

注※4

NNNNは，0002〜0012です。

また，Visual Studio 2010用の再頒布ファイルをインストールします。インストールされるVisual Studio 2010の再頒布ファイル一覧を次の表に示します。

表F‒2　Windows環境でインストールされるVisual Studio 2010の再頒布ファイル一覧

フォルダ名

ファイル名

説明

%Systemroot%¥system32

msvcp100.dll

Microsoft Visual C++ 2010 SP1 CRT 再頒布ファイル（x64用）です。

付録F.2　ディレクトリおよびファイル一覧（UNIXの場合）

PFM - RM for PlatformがUNIXの場合のディレクトリおよびファイル一覧を次の表に示します。

表F‒3　PFM - RM for Platformのディレクトリおよびファイル一覧（UNIXの場合）

ディレクトリ名

ファイル名

パーミッション

説明

インストール先ディレクトリ/

−

755

インストールディレクトリまたは環境ディレクトリです。

instagt7.ini

644

内部処理用の中間ファイルです。

インストール先ディレクトリ/agt7/

−

755

PFM - RM for Platformのルートディレクトリです。

insrules.dat

444

内部処理用の中間ファイルです。

jpcagtras

555

保守資料の収集プログラムです。

patch_history

644

内部処理用の中間ファイルです。

PATCHLOG.TXT

インストール先ディレクトリ/agt7/.ssh/

−

700

秘密鍵ファイルと公開鍵ファイルを格納するディレクトリです。

agt7

600

秘密鍵ファイルです。

agt7.pub

644

公開鍵ファイルです。

インストール先ディレクトリ/agt7/agent/

−

755

Remote Monitor Collectorサービスのルートディレクトリです。

agtlist.ini

644

内部処理用の中間ファイルです。

GARULES.DAT

444

グループ化ルールの記述ファイル（マスタ）です。

jpcagt.ini.instmpl

内部処理用の中間ファイルです。

jpcagt7

555

Remote Monitor Collectorサービスの実行プログラムです。

target.ini.tmpl

444

監視対象の設定テンプレートファイルです。

group.ini.tmpl

グループエージェントの設定テンプレートファイルです。

targetrules.dat

監視対象の作成ルールファイルです。

インストール先ディレクトリ/agt7/agent/インスタンス名/

−

755

Remote Monitor Collectorサービスのルートディレクトリです。このディレクトリ以下のファイルは，インスタンスごとに作成されます。

GARULES.DAT

444

グループ化ルールの記述ファイルです。

grouplist.ini

644

グループの一覧です。

jpcagt.ini

600

Remote Monitor Collectorサービスの起動情報ファイルです。

jpcagt.ini.lck

777

Remote Monitor Collectorサービスの起動情報ファイル（インスタンスごと）のロックファイルです。

jpcagt.ini.model

444

Remote Monitor Collectorサービス起動情報ファイルのモデルファイルです。

status.dat

600

内部処理用の中間ファイルです。

suspended.dat

644

監視一時停止情報ファイル

targetlist.ini

644

監視対象の一覧です。

tstatuses.dat

600

仮想Agentステータス情報です。※1

インストール先ディレクトリ/agt7/agent/インスタンス名/groups/

−

755

グループエージェント用のディレクトリです。

グループ名.ini

644

グループエージェントの設定ファイルです。

インストール先ディレクトリ/agt7/agent/インスタンス名/log/

−

777

Remote Monitor Collectorサービスの内部ログファイルの格納ディレクトリ（インスタンスごと）です。

collect_nn※2

666

内部ログファイルです。

timer_nn※2

target_監視対象名_nn※2

msglog01

msglog02

nslog01

nslog02

インストール先ディレクトリ/agt7/agent/インスタンス名/targets/

−

755

リモートエージェント用のディレクトリです。

監視対象名.ini

600

監視対象の設定ファイルです。

監視対象名.ini.model

400

監視対象の設定ファイルのモデルファイルです。

監視対象名_jpcapp

666

アプリケーション定義ファイルです。

監視対象名_suspended.dat

644

監視一時停止情報ファイル

インストール先ディレクトリ/agt7/agent/インスタンス名/targets/監視対象名/

−

755

ワークディレクトリです。

records.dat

666

性能情報ファイルです。

records.stdout

records.stderr

収集エラー情報ファイルです。

records.stderr.old

前回の収集エラー情報ファイルです。

records.stderr.old_NNNN※3

前回より前の収集エラー情報ファイルです。

common.stdout

共通コマンドの結果（stdout）です。

common.stdout.old

前回の共通コマンドの結果（stdout）です。

common.stdout.old_NNNN※3

前回より前の共通コマンドの結果（stdout）です。

common.stderr

共通コマンドの結果（stderr）です。

common.stderr.old

前回の共通コマンドの結果（stderr）です。

common.stderr.old_NNNN※3

前回より前の共通コマンドの結果（stderr）です。

os.stdout

OS固有コマンドの結果（stdout）です。

os.stdout.old

前回のOS固有コマンドの結果（stdout）です。

os.stdout.old_NNNN※3

前回より前のOS固有コマンドの結果（stdout）です。

os.stderr

OS固有コマンドの結果（stderr）です。

os.stderr.old

前回のOS固有コマンドの結果（stderr）です。

os.stderr.old_NNNN※3

前回より前のOS固有コマンドの結果（stderr）です。

インストール先ディレクトリ/agt7/bin/

−

755

コマンドの格納ディレクトリです。

jpc7-ssh-keygen

500

SSH鍵の作成コマンドです。

jpc7collect

555

収集プロセスです。

libjpcagt7hcc.so

755

HCCLib共通ライブラリーです。

インストール先ディレクトリ/agt7/dat/

−

755

収集プロセス用のデータ格納ディレクトリです。

common.dat

400

共通実行コマンドの格納ファイルです。

cmd2rec

500

レコード情報のファイル生成スクリプトです。

cmd2rec_common

レコード情報（OS共通）のファイル生成スクリプトです。

cmd2rec_OS

レコード情報（OSごと）のファイル生成スクリプトです。

OS.dat

400

カテゴリー別（OSごと）の実行コマンド格納ファイルです。

インストール先ディレクトリ/agt7/nls/LANG/

−

755

メッセージカタログの格納ディレクトリです。

LANGディレクトリの詳細については，「表F-4」を参照してください。

jpcagt7msg.cat

444

メッセージのカタログファイルです。

インストール先ディレクトリ/agt7/store/

−

755

Remote Monitor Storeサービスのルートディレクトリです。

STDICT.DAT

444

データモデルの定義ファイルです。

STRULES.DAT

stolist.ini

644

内部処理用の中間ファイルです。

jpcsto.ini.instmpl

444

インストール先ディレクトリ/agt7/store/インスタンス名/

−

755

Remote Monitor Storeサービスのルートディレクトリです。このディレクトリ以下のファイルは，インスタンスごとに作成されます。

*.DB

644

パフォーマンスのデータファイルです。

*.IDX

パフォーマンスのデータファイルのインデックスファイルです。

*.LCK

666

パフォーマンスのデータファイルのロックファイルです。

jpcsto.ini

644

Remote Monitor Storeサービスの起動情報ファイルです。

jpcsto.ini.model

444

Remote Monitor Storeサービスの起動情報ファイルのモデルです。

status.dat

600

内部処理用の中間ファイルです。

STDICT.DAT

444

データモデルの定義ファイルです。

STRULES.DAT

インストール先ディレクトリ/agt7/store/インスタンス名/backup/

−

755

標準のデータベースバックアップ先ディレクトリです。

インストール先ディレクトリ/agt7/store/インスタンス名/dump/

−

777

標準のデータベースエクスポート先ディレクトリです。

インストール先ディレクトリ/agt7/store/インスタンス名/import/

−

755

標準のデータベースインポート先ディレクトリです。

インストール先ディレクトリ/agt7/store/インスタンス名/log/

−

777

Remote Monitor Collectorサービスの内部ログファイル格納ディレクトリです。

msglog01

msglog02

666

内部ログファイルです。

nslog01

nslog02

インストール先ディレクトリ/agt7/store/インスタンス名/partial/

−

755

標準のデータベース部分バックアップ先ディレクトリです。

インストール先ディレクトリ/agt7/store/インスタンス名/STPD/

−

PDレコード格納ディレクトリです。

インストール先ディレクトリ/agt7/store/インスタンス名/STPI/

−

インストール先ディレクトリ/agt7/store/インスタンス名/STPL/

−

インストール先ディレクトリ/log/

−

777

共通ログディレクトリです。

jpclog*

666

共通ログです。

インストール先ディレクトリ/setup/

−

755

セットアップファイルの格納ディレクトリです。

extract

セットアップ情報の解凍先ディレクトリです。

jpcagt7u.Z

444

PFM - RM for Platformのセットアップ用アーカイブファイル（UNIX）です。

jpcagt7w.EXE

PFM - RM for Platformのセットアップ用アーカイブファイル（Windows）です。

インストール先ディレクトリ/patch_files/agt7/

−

755

パッチ用ファイルの格納ディレクトリ（エージェント用）です。

（凡例）

−：該当しません

注※1

ヘルスチェック機能が有効な場合に生成されます。

注※2

nnは，01〜04です。

注※3

NNNNは，0002〜0012です。

PFM - RM for PlatformがUNIXの場合のLANGディレクトリ一覧について次の表に示します。

表F‒4　LANGディレクトリ一覧

LANGの値

説明

C

英語用カタログです。

ja_JP.SJIS

SJIS用カタログです。

ja_JP.UTF-8

UTF-8用カタログです。

ja_JP.eucJP

EUC用カタログです。

ja_JP.ujis

ja_JP.eucJPへのシンボリックリンクです。

ja_JP.utf8

ja_JP.UTF-8へのシンボリックリンクです。

付録G　バージョンアップ手順とバージョンアップ時の注意事項

PFM - RM for Platformをバージョンアップするには，PFM - RM for Platformを上書きインストールします。

Windowsの場合

「3.1　Windows版のインストールとセットアップ」を参照してください。

UNIXの場合

「3.2　UNIX版のインストールとセットアップ」を参照してください。

Performance Managementプログラムをバージョンアップする場合の注意事項については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップの章および付録にある，バージョンアップの注意事項について説明している個所を参照してください。

ここでは，PFM - RM for Platformをバージョンアップする場合の注意事項を示します。

バージョンアップする際には，古いバージョンのPFM - RM for Platformをアンインストールしないでください。アンインストールすると，古いバージョンで作成したパフォーマンスデータなども一緒に削除されてしまうため，新しいバージョンで使用できなくなります。

PFM - RM for Platformを上書きインストールすると，次の項目が自動的に更新されます。

Remote Monitor StoreサービスのStoreデータベースファイル

iniファイル

PFM - RM for Platformのインスタンス環境

付録H　バージョン互換

PFM - RM for Platformには，製品のバージョンのほかに，データモデルのバージョンがあります。

データモデルは，上位互換を保っているため，古いバージョンで定義したレポートやアラームの定義は，新しいバージョンのデータモデルでも使用できます。

PFM - RM for Platformのバージョンの対応を次の表に示します。

表H‒1　PFM - RM for Platformのバージョン対応表

PFM - RM for Platformの

バージョン

データモデルの

バージョン

監視テンプレートの

アラームテーブルのバージョン

09-00

4.0

09.00

09-10

5.0

09.10

09-50

5.0

09.10

10-00

5.0

09.10

10-50

5.0

09.10

11-00

5.0

09.10

11-10

5.0

09.10

バージョン互換については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録に記載されているバージョン互換を参照してください。

付録I　動作ログの出力

Performance Managementの動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

例えば，PFMサービスの起動・停止時や，PFM - Managerとの接続状態の変更時に動作ログに出力されます。

動作ログは，PFM - ManagerまたはPFM - Baseが08-10以降の場合に出力できます。

動作ログは，CSV形式で出力されるテキストファイルです。定期的に保存して表計算ソフトで加工することで，分析資料として利用できます。

動作ログは，jpccomm.iniの設定によって出力されるようになります。ここでは，PFM - RM for PlatformおよびPFM - Baseが出力する動作ログの出力内容と，動作ログを出力するための設定方法について説明します。

付録I.1　動作ログに出力される事象の種別

動作ログに出力される事象の種別とPFM - RM for PlatformやPFM - Baseが動作ログを出力する契機を次の表に示します。事象の種別とは，動作ログに出力される事象を分類するための，動作ログ内での識別子です。

表I‒1　動作ログに出力される事象の種別

事象の種別

説明

PFM - RM for PlatformとPFM - Baseが出力する契機

StartStop

ソフトウェアの起動と終了を示す事象です。

PFMサービスの起動・停止

スタンドアロンモードの開始・終了

ExternalService

JP1製品と外部サービスとの通信結果を示す事象です。

異常な通信の発生を示す事象です。

PFM - Managerとの接続状態の変更

ManagementAction

プログラムの重要なアクションの実行を示す事象です。

ほかの監査カテゴリーを契機にアクションが実行されたことを示す事象です。

自動アクションの実行

付録I.2　動作ログの保存形式

ここでは，動作ログのファイル保存形式について説明します。

動作ログは規定のファイル（カレント出力ファイル）に出力されます。また，上限いっぱいになった動作ログは別のファイル（シフトファイル）として保存されます。動作ログのファイル切り替えの流れは次のとおりです。

動作ログが，カレント出力ファイル「jpcaudit.log」に順次出力される。

カレント出力ファイルが上限いっぱいになると，以降の動作ログはシフトファイルとして保存される。

シフトファイル名には，カレント出力ファイル名の末尾に数値を付けた名称が設定されます。シフトファイル名は，カレント出力ファイルが上限いっぱいになるたびにそれぞれ「ファイル名末尾の数値+1」へ変更されます。したがって，ファイル末尾の数値が大きいほど，古いログファイルとなります。

例

カレント出力ファイル「jpcaudit.log」が上限いっぱいになると，その内容はシフトファイル「jpcaudit1.log」へ保管されます。

カレント出力ファイルが再び上限いっぱいになると，そのログは「jpcaudit1.log」へ移行されます。また，既存のシフトファイル「jpcaudit1.log」は「jpcaudit2.log」へリネームされます。

なお，ログファイル数が保存面数（jpccomm.iniファイルで指定）を超えると，いちばん古いログファイルから削除されます。

カレント出力ファイルが初期化され，新たな動作ログが書き込まれる。

動作ログの出力要否，出力先および保存面数は，jpccomm.iniファイルで設定します。jpccomm.iniファイルの設定方法については，「付録I.4　動作ログを出力するための設定」を参照してください。

付録I.3　動作ログの出力形式

Performance Managementの動作ログには，監査事象に関する情報が出力されます。動作ログは，ホストごとに1ファイル出力されます。動作ログの出力先ホストは次のようになります。

サービスを実行した場合

実行元サービスが動作するホストに出力されます。

コマンドを実行した場合

コマンドを実行したホストに出力されます。

動作ログの出力形式，出力先および出力項目について次に説明します。

(1)　出力形式

CALFHM x.x,出力項目1=値1,出力項目2=値2,…,出力項目n=値n

(2)　出力先

インストール先フォルダ¥auditlog¥

動作ログの出力先は，jpccomm.iniファイルで変更できます。jpccomm.iniファイルの設定方法については，「付録I.4　動作ログを出力するための設定」を参照してください。

(3)　出力項目

出力項目には次に示す2つの分類があります。

共通出力項目

動作ログを出力するJP1製品が共通して出力する項目です。

固有出力項目

動作ログを出力するJP1製品が任意に出力する項目です。

(a)　共通出力項目

共通出力項目に出力される値と項目の内容を次の表に示します。なお，この表はPFM - Managerが出力する項目や内容も含みます。

表I‒2　動作ログの共通出力項目

出力項目

値

内容

項目名

出力される属性

共通仕様識別子

−

CALFHM

動作ログフォーマットであることを示す識別子を示します。

共通仕様リビジョン番号

−

x.x

動作ログを管理するためのリビジョン番号を示します。

通番

seqnum

通し番号

動作ログレコードの通し番号を示します。

メッセージID

msgid

KAVExxxxx-x

メッセージIDを示します。

日付・時刻

date

YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD※

動作ログの出力日時およびタイムゾーンを示します。

発生プログラム名

progid

JP1PFM

事象が発生したプログラムのプログラム名を示します。

発生コンポーネント名

compid

サービスID

事象が発生したコンポーネント名を示します。

発生プロセスID

pid

プロセスID

事象が発生したプロセスのプロセスIDを示します。

発生場所

ocp:host

ホスト名

IPアドレス

事象が発生した場所を示します。

事象の種別

ctgry

StartStop

Authentication

ConfigurationAccess

ExternalService

AnomalyEvent

ManagementAction

動作ログに出力される事象を分類するためのカテゴリー名を示します。

事象の結果

result

Success（成功）

Failure（失敗）

Occurrence（発生）

事象の結果を示します。

サブジェクト識別情報

subj:pid

プロセスID

次のどれかの情報を示します。

ユーザー操作によって動作するプロセスID

事象を発生させたプロセスID

事象を発生させたユーザー名

ユーザーに1：1で対応づけられた識別情報

subj:uid

アカウント識別子（PFMユーザー/JP1ユーザー）

subj:euid

実効ユーザーID（OSユーザー）

（凡例）

−：なし

注※

Tは日付と時刻の区切りを示します。

また，TZDはタイムゾーン指定子です。次のどれかが出力されます。

「+hh:mm」：UTCからhh:mmだけ進んでいることを示します。

「-hh:mm」：UTCからhh:mmだけ遅れていることを示します。

「Z」：UTCと同じであることを示します。

(b)　固有出力項目

固有出力項目に出力される値と項目の内容を次の表に示します。なお，この表はPFM - Managerが出力する項目や内容も含みます。

表I‒3　動作ログの固有出力項目

出力項目

値

内容

項目名

出力される属性

オブジェクト情報

obj

PFM - RMのサービスID

追加，削除，更新されたユーザー名（PFMユーザー）

操作の対象を示します。

obj:table

アラームテーブル名

obj:table

アラーム名

動作情報

op

Start（起動）

Stop（停止）

Add（追加）

Update（更新）

Delete（削除）

Change Password（パスワード変更）

Activate（有効化）

Inactivate（無効化）

Bind（バインド）

Unbind（アンバインド）

事象を発生させた動作情報を示します。

権限情報

auth

管理者ユーザー

Management

一般ユーザー

Ordinary

Windows

Administrator

UNIX

SuperUser

操作したユーザーの権限情報を示します。

auth:mode

PFM認証モード

pfm

JP1認証モード

jp1

OSユーザー

os

操作したユーザーの認証モードを示します。

出力元の場所

outp:host

PFM - Managerのホスト名

動作ログの出力元のホストを示します。

指示元の場所

subjp:host

ログイン元ホスト名

実行ホスト名（jpcalarmコマンド実行時だけ）

操作の指示元のホストを示します。

自由記述

msg

メッセージ

アラーム発生時，および自動アクションの実行時に出力されるメッセージを示します。

固有出力項目は，出力契機ごとに出力項目の有無や内容が異なります。出力契機ごとに，メッセージIDと固有出力項目の内容を次に説明します。

PFMサービスの起動・停止（StartStop）

出力ホスト

該当するサービスが動作しているホストです。

出力コンポーネント

起動・停止を実行する各サービスです。

PFMサービスの起動・停止（StartStop）を契機として，メッセージIDと動作情報が出力されます。出力されるメッセージIDと動作情報の内容を次の表に示します。

表I‒4　PFMサービスの起動・停止（StartStop）時に出力されるメッセージIDと動作情報の内容

項目名

属性名

値

メッセージID

msgid

起動

KAVE03000-Iが出力されます。

停止

KAVE03001-Iが出力されます。

動作情報

op

起動

Startが出力されます。

停止

Stopが出力されます。

スタンドアロンモードの開始・終了（StartStop）

出力ホスト

PFM - RMホストです。

出力コンポーネント

Remote Monitor CollectorサービスおよびRemote Monitor Storeサービスです。

スタンドアロンモードの開始・終了（StartStop）を契機として，メッセージIDが出力されます。出力されるメッセージIDの内容を次の表に示します。

表I‒5　スタンドアロンモードの開始・終了（StartStop）時に出力されるメッセージIDの内容

項目名

属性名

値

メッセージID

msgid

スタンドアロンモードを開始

KAVE03002-Iが出力されます。

スタンドアロンモードを終了

KAVE03003-Iが出力されます。

注1

固有出力項目は出力されません。

注2

PFM - RM for Platformの各サービスは，起動時にPFM - Managerホストに接続し，ノード情報を登録したり，最新のアラーム定義情報を取得したりします。

PFM - Managerホストに接続できない場合，稼働情報の収集など一部の機能だけが有効な状態（スタンドアロンモード）でサービスが起動します。その際，スタンドアロンモードでサービスが起動することを示すため，KAVE03002-Iが出力されます。

その後，一定期間ごとにPFM - Managerホストへの再接続を試み，ノード情報の登録や定義情報の取得などに成功すると，スタンドアロンモードから回復し，KAVE03003-Iが出力されます。

この動作ログによって，KAVE03002-IとKAVE03003-Iが出力されている間は，PFM - RM for Platformが不完全な状態で起動していることが把握できます。

PFM - Managerとの接続状態の変更（ExternalService）

出力ホスト

PFM - RMホストです。

出力コンポーネント

Remote Monitor CollectorサービスおよびRemote Monitor Storeサービスです。

PFM - Managerとの接続状態の変更（ExternalService）を契機として，メッセージIDが出力されます。出力されるメッセージIDの内容を次の表に示します。

表I‒6　PFM - Managerとの接続状態の変更（ExternalService）時に出力されるメッセージIDの内容

項目名

属性名

値

メッセージID

msgid

PFM - Managerへのイベントの送信に失敗（キューイングを開始）

KAVE03300-Iが出力されます。

PFM - Managerへのイベントの再送が完了

KAVE03301-Iが出力されます。

注1

固有出力項目は出力されません。

注2

Remote Monitor Collectorサービスは，PFM - Managerへのイベント送信に失敗すると，イベントのキューイングを開始します。以降はイベントごとに最大3件のキューがためられます。

KAVE03300-Iは，イベント送信に失敗し，キューイングを開始した時点で出力されます。KAVE03301-Iは，PFM - Managerとの接続が回復したあと，キューイングされたイベントの送信が完了した時点で出力されます。

この動作ログによって，KAVE03300-IとKAVE03301-Iが出力されている間は，PFM - Managerへのイベント送信がリアルタイムでできていなかった期間を把握できます。

注3

Remote Monitor Collectorサービスは，通常Remote Monitor Storeサービスを経由してPFM - Managerにイベントを送信します。ただし，何らかの理由でRemote Monitor Storeサービスが停止している場合は，直接PFM - Managerにイベントを送信します。

KAVE03300-Iは，PFM - Managerへのイベントの送信に失敗すると出力されます。このとき，キューイングは開始されないため，KAVE03301-Iは出力されません。

この動作ログによって，PFM - Managerに送信されなかったイベントを把握できます。

自動アクションの実行（ManagementAction）

出力ホスト

アクションを実行したホストです。

出力コンポーネント

Action Handlerサービスです。

自動アクションの実行（ManagementAction）を契機として，メッセージIDと自由記述項目が出力されます。出力されるメッセージIDと自由記述項目の内容を次の表に示します。

表I‒7　自動アクションの実行（ManagementAction）時に出力されるメッセージIDと自由記述項目の内容

項目名

属性名

値

メッセージID

msgid

コマンド実行プロセス生成に成功

KAVE03500-Iが出力されます。

コマンド実行プロセス生成に失敗

KAVE03501-Wが出力されます。

E-mail送信に成功

KAVE03502-Iが出力されます。

E-mail送信に失敗

KAVE03503-Wが出力されます。

自由記述

msg

コマンド実行

cmd=実行したコマンドラインが出力されます。

E-mail送信

mailto=送信先Eメールアドレスが出力されます。

注

KAVE03500-Iは，コマンド実行プロセスの生成に成功した時点で出力されます。その後，コマンドの実行確認または実行結果のログは，動作ログには出力されません。

(4)　出力例

動作ログの出力例を次に示します。

CALFHM 1.0, seqnum=1, msgid=KAVE03000-I, date=2007-01-18T22:46:49.682+09:00,
progid=JP1PFM, compid=7A1host01, pid=2076,
ocp:host=host01, ctgry=StartStop, result=Occurrence,
subj:pid=2076,op=Start

付録I.4　動作ログを出力するための設定

動作ログを出力するための設定は，jpccomm.iniファイルで定義します。設定しない場合，動作ログは出力されません。動作ログを出力するための設定手順とjpccomm.iniファイルの詳細について次に示します。

(1)　設定手順

動作ログを出力するための設定手順を次に示します。

ホスト上の全Performance Managementのサービスを停止させる。

テキストエディターなどで，jpccomm.iniファイルを編集する。

jpccomm.iniファイルを保存して閉じる。

(2)　jpccomm.iniファイルの詳細

jpccomm.iniファイルの詳細について説明します。

(a)　格納先フォルダ

格納先フォルダは「PFM - Managerのインストール先フォルダ」です。

(b)　形式

jpccomm.iniファイルには，次の内容を定義します。

動作ログの出力の有無

動作ログの出力先

動作ログの保存面数

動作ログのファイルサイズ

指定形式は次のとおりです。

"項目名"=値

jpccomm.iniファイルの設定項目を次の表に示します。

表I‒8　jpccomm.iniファイルで設定する項目および初期値

項目

説明

[Action Log Section]

セクション名です。変更できません。

Action Log Mode

動作ログを出力するかどうかを指定します。この項目の設定は省略できません。

初期値

0（出力しない）

指定できる値

0（出力しない），1（出力する）

これ以外の値を指定すると，エラーメッセージが出力され，動作ログは出力されません。

Action Log Dir

動作ログの出力先を絶対パスで指定します。

論理ホスト環境の場合は共有ディスク上のフォルダを指定します。

共有ディスク上にないフォルダを指定した場合，論理ホストを構成する各物理ホストへ動作ログが出力されます。

なお，制限長を超えるパスを設定した場合や，フォルダへのアクセスが失敗した場合は，共通ログにエラーメッセージが出力され，動作ログは出力されません。

初期値

省略

省略した場合に適用される値（デフォルト値）

物理ホストの場合：

Windows:PFM - Managerのインストール先フォルダ¥auditlog¥

UNIX:/opt/jp1pc/auditlog

論理ホストの場合：

Windows:環境ディレクトリ¥jp1pc¥auditlog

UNIX:環境ディレクトリ/jp1pc/auditlog

指定できる値

1〜185バイトの文字列

Action Log Num

ログファイルの総数の上限（保存面数）を指定します。カレント出力ファイルとシフトファイルの合計を指定してください。

初期値

省略

省略した場合に適用される値（デフォルト）

5

指定できる値

2〜10の整数

数値以外の文字列を指定した場合，エラーメッセージが出力され，デフォルトで5が設定されます。

範囲外の数値を指定した場合，エラーメッセージが出力され，指定値に最も近い2〜10の整数値が設定されます。

Action Log Size

ログファイルのサイズをキロバイト単位で指定します。

初期値

省略

省略した場合に適用される値（デフォルト）

2,048

指定できる値

512〜2,096,128の整数

数値以外の文字列を指定した場合，エラーメッセージが出力され，デフォルトで2,048が設定されます。

範囲外の数値を指定した場合，エラーメッセージが出力され，指定値に最も近い512〜2,096,128の整数値が設定されます。

付録J　レコードのデータソース

レコードの各フィールドには，Performance Managementや監視対象プログラムから取得した値や，これらの値をある計算式に基づいて計算した値が格納されます。ここでは，各フィールド値の取得先または計算方法の一覧を記載します。なお，各フィールド値の取得先または計算方法をあわせて，データソースと呼びます。

付録J.1　レコードのデータソース（監視対象ホストがWindowsの場合）

ここでは，監視対象ホストがWindowsの場合のフィールド値のデータソースについて説明します。

(1)　Application Process Count（PD_APPC）

Application Process Count（PD_APPC）レコードの各フィールドのデータソースを次の表に示します。

PFM-View名

（PFM-Manager名）

データソース

計算式

WMIクラス

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

−

−

Record Time（RECORD_TIME）

−

−

Interval（INTERVAL）

−

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

−

−

Target Host（TARGET_HOST）

−

−

Polling Time（POLLING_TIME）

−

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

C

C:Win32_OperatingSystem.LocalDateTime

Application Name（APPLICATION_NAME）

−

−

Monitoring Number（MONITORING_NUMBER）

−

−

Monitoring Label（MONITORING_LABEL）

−

−

Monitoring Min（MONITORING_MIN）

−

−

Monitoring Max（MONITORING_MAX）

−

−

Monitoring Count（MONITORING_COUNT）

−

−

Monitoring Status（MONITORING_STATUS）

−

−

Ext1（EXT1）

−

−

Ext2（EXT2）

−

−

（凡例）

C：カウンタ値を示します

−：パフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを示します

(2)　Application Process Detail（PD_APPD）

Application Process Detail（PD_APPD）レコードの各フィールドのデータソースを次の表に示します。

PFM-View名

（PFM-Manager名）

データソース

計算式

WMIクラス

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

−

−

Record Time（RECORD_TIME）

−

−

Interval（INTERVAL）

−

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

−

−

Target Host（TARGET_HOST）

−

−

Polling Time（POLLING_TIME）

−

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

C

C:Win32_OperatingSystem.LocalDateTime

Application Name（APPLICATION_NAME）

−

−

Monitoring Number（MONITORING_NUMBER）

−

−

Monitoring Label（MONITORING_LABEL）

−

−

Monitoring Condition（MONITORING_CONDITION）

−

−

Monitoring Field（MONITORING_FIELD）

−

−

Monitoring Min（MONITORING_MIN）

−

−

Monitoring Max（MONITORING_MAX）

−

−

Monitoring Count（MONITORING_COUNT）

−

−

Monitoring Status（MONITORING_STATUS）

−

−

Ext1（EXT1）

−

−

Ext2（EXT2）

−

−

（凡例）

C：カウンタ値を示します

−：パフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを示します

(3)　Application Process Overview（PD_APS）

Application Process Overview（PD_APS）レコードの各フィールドのデータソースを次の表に示します。

PFM-View名

（PFM-Manager名）

データソース

計算式

WMIクラス

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

−

−

Record Time（RECORD_TIME）

−

−

Interval（INTERVAL）

−

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

−

−

Target Host（TARGET_HOST）

−

−

Polling Time（POLLING_TIME）

−

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

C

C:Win32_OperatingSystem.LocalDateTime

PID（PID）

C

C:Win32_PerfFormattedData_PerfProc_Process.IDProcess

Program Name（PROGRAM_NAME）

C

C:Win32_Process.Name

Parent PID（PARENT_PID）

C

C:Win32_PerfFormattedData_PerfProc_Process.CreatingProcessID

Command Line（COMMAND_LINE）

C

C:Win32_Process.CommandLine

Terminal（TERMINAL）

−

−

Elapsed Time（ELAPSED_TIME）

C

C:Win32_PerfFormattedData_PerfProc_Process.ElapsedTime

State（STATE）

−

−

Virtual Env ID（VIRTUAL_ENV_ID）

−

−

Ext1（EXT1）

−

−

Ext2（EXT2）

−

−

（凡例）

C：カウンタ値を示します

−：パフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを示します

(4)　Application Service Overview（PD_ASVC）

Application Service Overview（PD_ASVC）レコードの各フィールドのデータソースを次の表に示します。

PFM-View名

（PFM-Manager名）

データソース

計算式

WMIクラス

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

−

−

Record Time（RECORD_TIME）

−

−

Interval（INTERVAL）

−

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

−

−

Target Host（TARGET_HOST）

−

−

Polling Time（POLLING_TIME）

−

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

C

C:Win32_OperatingSystem.LocalDateTime

Service Name（SERVICE_NAME）

C

C:Win32_Service.Name

Service Exit Code（SERVICE_EXIT_CODE）

C

C:Win32_Service.ServiceSpecificExitCode

Win32 Exit Code（WIN32_EXIT_CODE）

C

C:Win32_Service.ExitCode

Display Name（DISPLAY_NAME）

C

C:Win32_Service.DisplayName

State（STATE）

C

C:Win32_Service.State

Ext1（EXT1）

−

−

Ext2（EXT2）

−

−

（凡例）

C：カウンタ値を示します

−：パフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを示します

(5)　Application Summary（PD_APP2）

Application Summary（PD_APP2）レコードの各フィールドのデータソースを次の表に示します。

PFM-View名

（PFM-Manager名）

データソース

計算式

WMIクラス

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

−

−

Record Time（RECORD_TIME）

−

−

Interval（INTERVAL）

−

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

−

−

Target Host（TARGET_HOST）

−

−

Polling Time（POLLING_TIME）

−

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

C

C:Win32_OperatingSystem.LocalDateTime

Application Name（APPLICATION_NAME）

−

−

Application Status（APPLICATION_STATUS）

−

−

Application Exist（APPLICATION_EXIST）

−

−

Virtual Env ID（VIRTUAL_ENV_ID）

−

−

Case Sensitive（CASE_SENSITIVE）

−

−

Ext1（EXT1）

−

−

Ext2（EXT2）

−

−

（凡例）

C：カウンタ値を示します

−：パフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを示します

(6)　Logical Disk Overview（PI_LDSK）

Logical Disk Overview（PI_LDSK）レコードの各フィールドのデータソースを次の表に示します。

PFM-View名

（PFM-Manager名）

データソース

計算式

WMIクラス

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

−

−

Record Time（RECORD_TIME）

−

−

Interval（INTERVAL）

−

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

−

−

Target Host（TARGET_HOST）

−

−

Polling Time（POLLING_TIME）

−

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

C

C:Win32_OperatingSystem.LocalDateTime

ID（ID）

C

C:Win32_PerfRawData_PerfDisk_LogicalDisk.Name

Device Name（DEVICE_NAME）

−

−

Free Mbytes（FREE_MBYTES）

C

C:Win32_PerfRawData_PerfDisk_LogicalDisk.FreeMegabytes

Free Mbytes %（FREE_MBYTES_PERCENT）

C

C:Win32_PerfFormattedData_PerfDisk_LogicalDisk.PercentFreeSpace

Size（SIZE）

C / 1024 / 1024

C:Win32_Volume.Capacity

Ext1（EXT1）

−

−

Ext2（EXT2）

−

−

（凡例）

C：カウンタ値を示します

−：パフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを示します

(7)　Network Interface Overview（PI_NET）

Network Interface Overview（PI_NET）レコードの各フィールドのデータソースを次の表に示します。

PFM-View名

（PFM-Manager名）

データソース

計算式

WMIクラス

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

−

−

Record Time（RECORD_TIME）

−

−

Interval（INTERVAL）

−

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

−

−

Target Host（TARGET_HOST）

−

−

Polling Time（POLLING_TIME）

−

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

C

C:Win32_OperatingSystem.LocalDateTime

ID（ID）

C

C:Win32_PerfRawData_Tcpip_NetworkInterface.Name

Max Transmission Unit（MAX_TRANSMISSION_UNIT）

−

−

Rcvd Packets/sec（RCVD_PACKETS_PER_SEC）

ΔC / (ΔT / TB)

C:Win32_PerfRawData_Tcpip_NetworkInterface.PacketsReceivedPersec

T:Win32_PerfRawData_Tcpip_NetworkInterface.Timestamp_PerfTime

TB:Win32_PerfRawData_Tcpip_NetworkInterface.Frequency_PerfTime

Sent Packets/sec（SENT_PACKETS_PER_SEC）

ΔC / (ΔT / TB)

C:Win32_PerfRawData_Tcpip_NetworkInterface.PacketsSentPersec

T:Win32_PerfRawData_Tcpip_NetworkInterface.Timestamp_PerfTime

TB:Win32_PerfRawData_Tcpip_NetworkInterface.Frequency_PerfTime

Total Packets/sec（TOTAL_PACKETS_PER_SEC）

ΔC / (ΔT / TB)

C:Win32_PerfRawData_Tcpip_NetworkInterface.PacketsPersec

T:Win32_PerfRawData_Tcpip_NetworkInterface.Timestamp_PerfTime

TB:Win32_PerfRawData_Tcpip_NetworkInterface.Frequency_PerfTime

Rcvd Bytes/sec（RCVD_BYTES_PER_SEC）

ΔC / (ΔT / TB)

C:Win32_PerfRawData_Tcpip_NetworkInterface.BytesReceivedPersec

T:Win32_PerfRawData_Tcpip_NetworkInterface.Timestamp_PerfTime

TB:Win32_PerfRawData_Tcpip_NetworkInterface.Frequency_PerfTime

Sent Bytes/sec（SENT_BYTES_PER_SEC）

ΔC / (ΔT / TB)

C:Win32_PerfRawData_Tcpip_NetworkInterface.BytesSentPersec

T:Win32_PerfRawData_Tcpip_NetworkInterface.Timestamp_PerfTime

TB:Win32_PerfRawData_Tcpip_NetworkInterface.Frequency_PerfTime

Total Bytes/sec（TOTAL_BYTES_PER_SEC）

ΔC / (ΔT / TB)

C:Win32_PerfRawData_Tcpip_NetworkInterface.BytesTotalPersec

T:Win32_PerfRawData_Tcpip_NetworkInterface.Timestamp_PerfTime

TB:Win32_PerfRawData_Tcpip_NetworkInterface.Frequency_PerfTime

Ext1（EXT1）

−

−

Ext2（EXT2）

−

−

（凡例）

C：カウンタ値を示します

T：時間値を示します

TB：時間ベース時を示します

Δ：今回収集値 - 前回収集値を示します

−：パフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを示します

(8)　Physical Disk Overview（PI_PDSK）

Physical Disk Overview（PI_PDSK）レコードの各フィールドのデータソースを次の表に示します。

PFM-View名

（PFM-Manager名）

データソース

計算式

WMIクラス

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

−

−

Record Time（RECORD_TIME）

−

−

Interval（INTERVAL）

−

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

−

−

Target Host（TARGET_HOST）

−

−

Polling Time（POLLING_TIME）

−

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

C

C:Win32_OperatingSystem.LocalDateTime

ID（ID）

C

C:Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.Name

Avg Disk Time（AVG_DISK_TIME）

(ΔC / TB) / ΔB

C:Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.AvgDisksecPerTransfer

B:Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.AvgDisksecPerTransfer_base

TB:Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.Frequency_PerfTime

Busy %（BUSY_PERCENT）

100 * ΔC / ΔT

C:Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.PercentDiskTime

T:Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.Timestamp_Sys100NS

Read MBytes/sec（READ_MBYTES_PER_SEC）

ΔC / (ΔT / TB) / 1024 / 1024

C:Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.DiskReadBytesPersec

T:Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.Timestamp_PerfTime

TB:Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.Frequency_PerfTime

Write MBytes/sec（WRITE_MBYTES_PER_SEC）

ΔC / (ΔT / TB) / 1024 / 1024

C:Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.DiskWriteBytesPersec

T:Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.Timestamp_PerfTime

TB:Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.Frequency_PerfTime

Total MBytes/sec（TOTAL_MBYTES_PER_SEC）

ΔC / (ΔT / TB) / 1024 / 1024

C:Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.DiskBytesPersec

T:Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.Timestamp_PerfTime

TB:Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.Frequency_PerfTime

Read Counts/sec（READ_COUNTS_PER_SEC）

ΔC / (ΔT / TB)

C:Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.DiskReadsPersec

T:Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.Timestamp_PerfTime

TB:Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.Frequency_PerfTime

Write Counts/sec（WRITE_COUNTS_PER_SEC）

ΔC / (ΔT / TB)

C:Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.DiskWritesPersec

T:Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.Timestamp_PerfTime

TB:Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.Frequency_PerfTime

Total Counts/sec（TOTAL_COUNTS_PER_SEC）

ΔC / (ΔT / TB)

C:Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.DiskTransfersPersec

T:Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.Timestamp_PerfTime

TB:Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.Frequency_PerfTime

Queue Length（QUEUE_LENGTH）

ΔC / ΔT

C:Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.AvgDiskQueueLength

T:Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk.Timestamp_Sys100NS

Ext1（EXT1）

−

−

Ext2（EXT2）

−

−

（凡例）

B：カウンタベース値を示します

C：カウンタ値を示します

T：時間値を示します

TB：時間ベース時を示します

Δ：今回収集値 - 前回収集値を示します

−：パフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを示します

(9)　Processor Overview（PI_CPU）

Processor Overview（PI_CPU）レコードの各フィールドのデータソースを次の表に示します。

PFM-View名

（PFM-Manager名）

データソース

計算式

WMIクラス

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

−

−

Record Time（RECORD_TIME）

−

−

Interval（INTERVAL）

−

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

−

−

Target Host（TARGET_HOST）

−

−

Polling Time（POLLING_TIME）

−

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

C

C:Win32_OperatingSystem.LocalDateTime

ID（ID）

C

C:Win32_PerfRawData_PerfOS_Processor.Name,Win32_PerfRawData_Counters_ProcessorInformation.Name※

CPU %（CPU_PERCENT）

100 * (1 - ΔC / ΔT)

C:Win32_PerfRawData_PerfOS_Processor.PercentProcessorTime,Win32_PerfRawData_Counters_ProcessorInformation.PercentProcessorTime※

T:Win32_PerfRawData_PerfOS_Processor.Timestamp_Sys100NS,Win32_PerfRawData_Counters_ProcessorInformation.Timestamp_Sys100NS※

Idle %（IDLE_PERCENT）

100 * ΔC / ΔT

C:Win32_PerfRawData_PerfOS_Processor.PercentIdleTime,Win32_PerfRawData_Counters_ProcessorInformation.PercentIdleTime※

T:Win32_PerfRawData_PerfOS_Processor.Timestamp_Sys100NS,Win32_PerfRawData_Counters_ProcessorInformation.Timestamp_Sys100NS※

Interrupt Counts/sec（INTERRUPT_COUNTS_PER_SEC）

ΔC / (ΔT / TB)

C:Win32_PerfRawData_PerfOS_Processor.InterruptsPersec,Win32_PerfRawData_Counters_ProcessorInformation.InterruptsPersec※

T:Win32_PerfRawData_PerfOS_Processor.Timestamp_PerfTime,Win32_PerfRawData_Counters_ProcessorInformation.Timestamp_PerfTime※

TB:Win32_PerfRawData_PerfOS_Processor.Frequency_PerfTime,Win32_PerfRawData_Counters_ProcessorInformation.Frequency_PerfTime※

System %（SYSTEM_PERCENT）

100 * ΔC / ΔT

C:Win32_PerfRawData_PerfOS_Processor.PercentPrivilegedTime,Win32_PerfRawData_Counters_ProcessorInformation.PercentPrivilegedTime※

T:Win32_PerfRawData_PerfOS_Processor.Timestamp_Sys100NS,Win32_PerfRawData_Counters_ProcessorInformation.Timestamp_Sys100NS※

User %（USER_PERCENT）

100 * ΔC / ΔT

C:Win32_PerfRawData_PerfOS_Processor.PercentUserTime,Win32_PerfRawData_Counters_ProcessorInformation.PercentUserTime※

T:Win32_PerfRawData_PerfOS_Processor.Timestamp_Sys100NS,Win32_PerfRawData_Counters_ProcessorInformation.Timestamp_Sys100NS※

Wait %（WAIT_PERCENT）

−

−

Ext1（EXT1）

−

−

Ext2（EXT2）

−

−

（凡例）

C：カウンタ値を示します

T：時間値を示します

TB：時間ベース時を示します

Δ：今回収集値 - 前回収集値を示します

−：パフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを示します

注※

Use_Processor_Information_Objectプロパティが「Yes」の場合，Win32_PerfRawData_Counters_ProcessorInformationからデータを取得し，「No」の場合はWin32_PerfRawData_PerfOS_Processorからデータを取得します。

(10)　System Status（PD）

System Status（PD）レコードの各フィールドのデータソースを次の表に示します。

PFM-View名

（PFM-Manager名）

データソース

計算式

WMIクラス

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

−

−

Record Time（RECORD_TIME）

−

−

Interval（INTERVAL）

−

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

−

−

Target Host（TARGET_HOST）

−

−

Polling Time（POLLING_TIME）

−

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

C

C:Win32_OperatingSystem.LocalDateTime

Status（STATUS）

−

−

Reason（REASON）

−

−

OS Type（OS_TYPE）

Windows（固定値）

−

Version（VERSION）

C

C:Win32_OperatingSystem.Version

Processor Type（PROCESSOR_TYPE）

C

C:Win32_ComputerSystem.SystemType

Detail（DETAIL）

C

C:Win32_OperatingSystem.Caption[, Win32_OperatingSystem.OtherTypeDescription][, Win32_OperatingSystem.CSDVersion]

Ext1（EXT1）

−

−

Ext2（EXT2）

−

−

（凡例）

C：カウンタ値を示します

−：パフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを示します

(11)　System Summary（PI）

System Summary（PI）レコードの各フィールドのデータソースを次の表に示します。

PFM-View名

（PFM-Manager名）

データソース

計算式

WMIクラス

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

−

−

Record Time（RECORD_TIME）

−

−

Interval（INTERVAL）

−

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

−

−

Target Host（TARGET_HOST）

−

−

Polling Time（POLLING_TIME）

−

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

C

C:Win32_OperatingSystem.LocalDateTime

Active CPUs（ACTIVE_CPUS）

Win32_PerfRawData_PerfOS_Processorの_Total以外のインスタンス数

−

CPU %（CPU_PERCENT）

PI_CPUレコードの_TotalインスタンスのCPU_PERCENT

−

Idle %（IDLE_PERCENT）

PI_CPUレコードの_TotalインスタンスのIDLE_PERCENT

−

System %（SYSTEM_PERCENT）

PI_CPUレコードの_TotalインスタンスのSYSTEM_PERCENT

−

User %（USER_PERCENT）

PI_CPUレコードの_TotalインスタンスのUSER_PERCENT

−

Wait %（WAIT_PERCENT）

−

−

Processor Queue Length（PROCESSOR_QUEUE_LENGTH）

C

C:Win32_PerfRawData_PerfOS_System.ProcessorQueueLength

Run Queue Avg 5 min（RUN_QUEUE_AVG_5_MIN）

−

−

Interrupt Counts/sec（INTERRUPT_COUNTS_PER_SEC）

PI_CPUレコードの_TotalインスタンスのINTERRUPT_COUNTS_PER_SEC

−

Effective Free Mem %（EFFECTIVE_FREE_MEM_PERCENT）

−

−

Effective Free Mem Mbytes（EFFECTIVE_FREE_MEM_MBYTES）

−

−

Free Mem %（FREE_MEM_PERCENT）

100 * FREE_MEM_MBYTES / TOTAL_MEM_MBYTES

−

Free Mem Mbytes（FREE_MEM_MBYTES）

C / 1024 / 1024

C:Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory.AvailableBytes

Used Mem %（USED_MEM_PERCENT）

100 * USED_MEM_MBYTES / TOTAL_MEM_MBYTES

−

Used Mem Mbytes（USED_MEM_MBYTES）

TOTAL_MEM_MBYTES - FREE_MEM_MBYTES

−

Total Mem Mbytes（TOTAL_MEM_MBYTES）

C / 1024

C:Win32_OperatingSystem.TotalVisibleMemorySize

Free Swap %（FREE_SWAP_PERCENT）

100 * FREE_SWAP_MBYTES / TOTAL_SWAP_MBYTES

−

Free Swap Mbytes（FREE_SWAP_MBYTES）

TOTAL_SWAP_MBYTES - USERD_SWAP_MBYTES

−

Used Swap %（USED_SWAP_PERCENT）

C

C:Win32_PerfFormattedData_PerfOS_Memory.PercentCommittedBytesInUse

Used Swap Mbytes（USED_SWAP_MBYTES）

C / 1024 / 1024

C:Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory.CommittedBytes

Total Swap Mbytes（TOTAL_SWAP_MBYTES）

C / 1024 / 1024

C:Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory.CommitLimit

Page Fault Counts/sec（PAGE_FAULT_COUNTS_PER_SEC）

ΔC / (ΔT / TB)

C:Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory.PageFaultsPersec

T:Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory.Timestamp_PerfTime

TB:Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory.Frequency_PerfTime

Page Scan Counts/sec（PAGE_SCAN_COUNTS_PER_SEC）

−

−

Page-In Counts/sec（PAGE_IN_COUNTS_PER_SEC）

ΔC / (ΔT / TB)

C:Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory.PageReadsPersec

T:Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory.Timestamp_PerfTime

TB:Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory.Frequency_PerfTime

Page-Out Counts/sec（PAGE_OUT_COUNTS_PER_SEC）

ΔC / (ΔT / TB)

C:Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory.PageWritesPersec

T:Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory.Timestamp_PerfTime

TB:Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory.Frequency_PerfTime

Page-In Pages/sec（PAGE_IN_PAGES_PER_SEC）

ΔC / (ΔT / TB)

C:Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory.PagesInputPersec

T:Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory.Timestamp_PerfTime

TB:Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory.Frequency_PerfTime

Page-Out Pages/sec（PAGE_OUT_PAGES_PER_SEC）

ΔC / (ΔT / TB)

C:Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory.PagesOutputPersec

T:Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory.Timestamp_PerfTime

TB:Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory.Frequency_PerfTime

Paging Pages/sec（PAGING_PAGES_PER_SEC）

ΔC / (ΔT / TB)

C:Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory.PagesPersec

T:Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory.Timestamp_PerfTime

TB:Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory.Frequency_PerfTime

Pool Nonpaged KBytes（POOL_NONPAGED_KBYTES）

C / 1024

C:Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory.PoolNonpagedBytes

Swap-In Counts/sec（SWAP_IN_COUNTS_PER_SEC）

−

−

Swap-Out Counts/sec（SWAP_OUT_COUNTS_PER_SEC）

−

−

Swap-In Pages/sec（SWAP_IN_PAGES_PER_SEC）

−

−

Swap-Out Pages/sec（SWAP_OUT_PAGES_PER_SEC）

−

−

Ext1（EXT1）

−

−

Ext2（EXT2）

−

−

（凡例）

C：カウンタ値を示します

T：時間値を示します

TB：時間ベース時を示します

Δ：今回収集値 - 前回収集値を示します

−：パフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを示します

付録J.2　レコードのデータソース（監視対象ホストがUNIXの場合）

ここでは，監視対象ホストがUNIXの場合のフィールド値のデータソースについて説明します。

(1)　Application Process Count（PD_APPC）

Application Process Count（PD_APPC）レコードの各フィールドのデータソースを次の表に示します。

PFM-View名

（PFM-Manager名）

データソース

HP-UX

Solaris

AIX

Linux

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

−

−

−

−

Record Time（RECORD_TIME）

−

−

−

−

Interval（INTERVAL）

−

−

−

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

−

−

−

−

Target Host（TARGET_HOST）

−

−

−

−

Polling Time（POLLING_TIME）

−

−

−

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

Application Name（APPLICATION_NAME）

−

−

−

−

Monitoring Number（MONITORING_NUMBER）

−

−

−

−

Monitoring Label（MONITORING_LABEL）

−

−

−

−

Monitoring Min（MONITORING_MIN）

−

−

−

−

Monitoring Max（MONITORING_MAX）

−

−

−

−

Monitoring Count（MONITORING_COUNT）

−

−

−

−

Monitoring Status（MONITORING_STATUS）

−

−

−

−

Ext1（EXT1）

−

−

−

−

Ext2（EXT2）

−

−

−

−

（凡例）

−：パフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを示します

(2)　Application Process Detail（PD_APPD）

Application Process Detail（PD_APPD）レコードの各フィールドのデータソースを次の表に示します。

PFM-View名

（PFM-Manager名）

データソース

HP-UX

Solaris

AIX

Linux

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

−

−

−

−

Record Time（RECORD_TIME）

−

−

−

−

Interval（INTERVAL）

−

−

−

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

−

−

−

−

Target Host（TARGET_HOST）

−

−

−

−

Polling Time（POLLING_TIME）

−

−

−

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

Application Name（APPLICATION_NAME）

−

−

−

−

Monitoring Number（MONITORING_NUMBER）

−

−

−

−

Monitoring Label（MONITORING_LABEL）

−

−

−

−

Monitoring Condition（MONITORING_CONDITION）

−

−

−

−

Monitoring Field（MONITORING_FIELD）

−

−

−

−

Monitoring Min（MONITORING_MIN）

−

−

−

−

Monitoring Max（MONITORING_MAX）

−

−

−

−

Monitoring Count（MONITORING_COUNT）

−

−

−

−

Monitoring Status（MONITORING_STATUS）

−

−

−

−

Ext1（EXT1）

−

−

−

−

Ext2（EXT2）

−

−

−

−

（凡例）

−：パフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを示します

(3)　Application Process Overview（PD_APS）

Application Process Overview（PD_APS）レコードの各フィールドのデータソースを次の表に示します。

PFM-View名

（PFM-Manager名）

データソース

HP-UX

Solaris

AIX

Linux

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

−

−

−

−

Record Time（RECORD_TIME）

−

−

−

−

Interval（INTERVAL）

−

−

−

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

−

−

−

−

Target Host（TARGET_HOST）

−

−

−

−

Polling Time（POLLING_TIME）

−

−

−

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

PID（PID）

UNIX95=1 /usr/bin/ps -A -o pid

/usr/bin/ps -e -o pid

/usr/bin/ps -A -X -o pid

/bin/ps -e -o pid

Program Name（PROGRAM_NAME）

UNIX95=1 /usr/bin/ps -A -o comm

/usr/bin/ps -e -o fname

/usr/bin/ps -A -X -o comm

/bin/ps -e -o comm

Parent PID（PARENT_PID）

UNIX95=1 /usr/bin/ps -A -o ppid

/usr/bin/ps -e -o ppid

/usr/bin/ps -A -X -o ppid

/bin/ps -e -o ppid

Command Line（COMMAND_LINE）

UNIX95=1 /usr/bin/ps -A -o args

/usr/bin/ps -e -o args

/usr/bin/ps -A -X -o args

/bin/ps -e -o args

Terminal（TERMINAL）

UNIX95=1 /usr/bin/ps -A -o tty

/usr/bin/ps -e -o tty

/usr/bin/ps -A -X -o tty

/bin/ps -e -o tty

Elapsed Time（ELAPSED_TIME）

UNIX95=1 /usr/bin/ps -A -o etime

/usr/bin/ps -e -o etime

/usr/bin/ps -A -X -o etime

/bin/ps -e -o etime

State（STATE）

UNIX95=1 /usr/bin/ps -A -o state

/usr/bin/ps -e -o s

/usr/bin/ps -A -X -o st

/bin/ps -e -o state

Virtual Env ID（VIRTUAL_ENV_ID）

−

/usr/bin/ps -e -o zone

/usr/bin/ps -A -X -o wpar

−

Ext1（EXT1）

−

−

−

−

Ext2（EXT2）

−

−

−

−

（凡例）

−：パフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを示します

(4)　Application Summary（PD_APP2）

Application Summary（PD_APP2）レコードの各フィールドのデータソースを次の表に示します。

PFM-View名

（PFM-Manager名）

データソース

HP-UX

Solaris

AIX

Linux

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

−

−

−

−

Record Time（RECORD_TIME）

−

−

−

−

Interval（INTERVAL）

−

−

−

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

−

−

−

−

Target Host（TARGET_HOST）

−

−

−

−

Polling Time（POLLING_TIME）

−

−

−

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

Application Name（APPLICATION_NAME）

−

−

−

−

Application Status（APPLICATION_STATUS）

−

−

−

−

Application Exist（APPLICATION_EXIST）

−

−

−

−

Virtual Env ID（VIRTUAL_ENV_ID）

−

−

−

−

Case Sensitive（CASE_SENSITIVE）

−

−

−

−

Ext1（EXT1）

−

−

−

−

Ext2（EXT2）

−

−

−

−

（凡例）

−：パフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを示します

(5)　Logical Disk Overview（PI_LDSK）

Logical Disk Overview（PI_LDSK）レコードの各フィールドのデータソースを次の表に示します。

PFM-View名

（PFM-Manager名）

データソース

HP-UX

Solaris

AIX

Linux

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

−

−

−

−

Record Time（RECORD_TIME）

−

−

−

−

Interval（INTERVAL）

−

−

−

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

−

−

−

−

Target Host（TARGET_HOST）

−

−

−

−

Polling Time（POLLING_TIME）

−

−

−

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

ID（ID）

「/usr/bin/df -lk」のマウントポイント

「/usr/sbin/df -lk」のMounted on

「/usr/bin/df -k」のMounted on

「/bin/df -lkP」のMounted on

Device Name（DEVICE_NAME）

「/usr/bin/df -lk」のデバイス名

「/usr/sbin/df -lk」のFilesystem

「/usr/bin/df -k」のFilesystem

「/bin/df -lkP」のFilesystem

Free Mbytes（FREE_MBYTES）

「/usr/bin/df -lk」のfree allocated Kb / 1024

「/usr/sbin/df -lk」のavail / 1024

「/usr/bin/df -k」のFree / 1024

「/bin/df -lkP」のAvailable / 1024

Free Mbytes %（FREE_MBYTES_PERCENT）

FREE_MBYTES / SIZE * 100

FREE_MBYTES / SIZE * 100

FREE_MBYTES / SIZE * 100

FREE_MBYTES / SIZE * 100

Size（SIZE）

「/usr/bin/df -lk」のtotal allocated Kb / 1024

「/usr/sbin/df -lk」のkbytes / 1024

「/usr/bin/df -k」の1024-blocks / 1024

「/bin/df -lkP」の1024-blocks / 1024

Ext1（EXT1）

−

−

−

−

Ext2（EXT2）

−

−

−

−

（凡例）

−：パフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを示します

(6)　Network Interface Overview（PI_NET）

Network Interface Overview（PI_NET）レコードの各フィールドのデータソースを次の表に示します。

PFM-View名

（PFM-Manager名）

データソース

HP-UX

Solaris

AIX

Linux

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

−

−

−

−

Record Time（RECORD_TIME）

−

−

−

−

Interval（INTERVAL）

−

−

−

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

−

−

−

−

Target Host（TARGET_HOST）

−

−

−

−

Polling Time（POLLING_TIME）

−

−

−

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

ID（ID）

「/usr/bin/netstat -i -n」のName

「/usr/bin/netstat -i -n」のName

「/usr/bin/netstat -i -n」のName

「/bin/netstat -i -n」のIface

Max Transmission Unit（MAX_TRANSMISSION_UNIT）

「/usr/bin/netstat -i -n」のMtu

「/usr/bin/netstat -i -n」のMtu

「/usr/bin/netstat -i -n」のMtu

「/bin/netstat -i -n」のMTU

Rcvd Packets/sec（RCVD_PACKETS_PER_SEC）

Δ「/usr/bin/netstat -i -n」のIpkts / Δ収集時間

Δ「/usr/bin/netstat -i -n」のIpkts / Δ収集時間

Δ「/usr/bin/netstat -i -n」のIpkts / Δ収集時間

Δ「/bin/netstat -i -n」のRX-OK / Δ収集時間

Sent Packets/sec（SENT_PACKETS_PER_SEC）

Δ「/usr/bin/netstat -i -n」のOpkts / Δ収集時間

Δ「/usr/bin/netstat -i -n」のOpkts / Δ収集時間

Δ「/usr/bin/netstat -i -n」のOpkts / Δ収集時間

Δ「/bin/netstat -i -n」のTX-OK / Δ収集時間

Total Packets/sec（TOTAL_PACKETS_PER_SEC）

RCVD_PACKETS_PER_SEC + SENT_PACKETS_PER_SEC

RCVD_PACKETS_PER_SEC + SENT_PACKETS_PER_SEC

RCVD_PACKETS_PER_SEC + SENT_PACKETS_PER_SEC

RCVD_PACKETS_PER_SEC + SENT_PACKETS_PER_SEC

Rcvd Bytes/sec（RCVD_BYTES_PER_SEC）

−

−

−

−

Sent Bytes/sec（SENT_BYTES_PER_SEC）

−

−

−

−

Total Bytes/sec（TOTAL_BYTES_PER_SEC）

−

−

−

−

Ext1（EXT1）

−

−

−

−

Ext2（EXT2）

−

−

−

−

（凡例）

Δ：今回収集値 - 前回収集値を示します

−：パフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを示します

(7)　Physical Disk Overview（PI_PDSK）

Physical Disk Overview（PI_PDSK）レコードの各フィールドのデータソースを次の表に示します。

PFM-View名

（PFM-Manager名）

データソース

HP-UX

Solaris

AIX

Linux

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

−

−

−

−

Record Time（RECORD_TIME）

−

−

−

−

Interval（INTERVAL）

−

−

−

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

−

−

−

−

Target Host（TARGET_HOST）

−

−

−

−

Polling Time（POLLING_TIME）

−

−

−

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

ID（ID）

「/usr/bin/iostat」のdevice

「/usr/bin/iostat -x 5 2」のdevice

「/usr/sbin/sar -d 5 1」のdevice

「/usr/bin/iostat -x -k -d 5 2」のDevice

Avg Disk Time（AVG_DISK_TIME）

「/usr/sbin/sar -d 5 1」のavserv / 1000

「/usr/bin/iostat -x 5 2」のsvc_t / 1000

「/usr/sbin/sar -d 5 1」のavserv / 1000

「/usr/bin/iostat -x -k -d 5 2」のsvctm / 1000

Busy %（BUSY_PERCENT）

「/usr/sbin/sar -d 5 1」の%busy

「/usr/bin/iostat -x 5 2」の%b

「/usr/sbin/sar -d 5 1」の%busy

「/usr/bin/iostat -x -k -d 5 2」の%util

Read MBytes/sec（READ_MBYTES_PER_SEC）

−

「/usr/bin/iostat -x 5 2」のkr/s / 1024

−

「/usr/bin/iostat -x -k -d 5 2」のrkB/s / 1024

Write MBytes/sec（WRITE_MBYTES_PER_SEC）

−

「/usr/bin/iostat -x 5 2」のkw/s / 1024

−

「/usr/bin/iostat -x -k -d 5 2」のwkB/s / 1024

Total MBytes/sec（TOTAL_MBYTES_PER_SEC）

「/usr/sbin/sar -d 5 1」のblks/s * 2 / 1024

READ_MBYTES_PER_SEC + WRITE_MBYTES_PER_SEC

「/usr/sbin/sar -d 5 1」のKbs/s

READ_MBYTES_PER_SEC + WRITE_MBYTES_PER_SEC

Read Counts/sec（READ_COUNTS_PER_SEC）

−

「/usr/bin/iostat -x 5 2」のr/s

−

「/usr/bin/iostat -x -k -d 5 2」のr/s

Write Counts/sec（WRITE_COUNTS_PER_SEC）

−

「/usr/bin/iostat -x 5 2」のw/s

−

「/usr/bin/iostat -x -k -d 5 2」のw/s

Total Counts/sec（TOTAL_COUNTS_PER_SEC）

「/usr/sbin/sar -d 5 1」のr+w / s

READ_COUNTS_PER_SEC + WRITE_COUNTS_PER_SEC

「/usr/sbin/sar -d 5 1」のr+w / s

READ_COUNTS_PER_SEC + WRITE_COUNTS_PER_SEC

Queue Length（QUEUE_LENGTH）

「/usr/sbin/sar -d 5 1」のavque

「/usr/bin/iostat -x 5 2」のactv

「/usr/sbin/sar -d 5 1」のavque

「/usr/bin/iostat -x -k -d 5 2」のavgqu-sz

Ext1（EXT1）

−

−

−

−

Ext2（EXT2）

−

−

−

−

（凡例）

−：パフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを示します

(8)　Processor Overview（PI_CPU）

Processor Overview（PI_CPU）レコードの各フィールドのデータソースを次の表に示します。

PFM-View名

（PFM-Manager名）

データソース

HP-UX

Solaris

AIX

Linux

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

−

−

−

−

Record Time（RECORD_TIME）

−

−

−

−

Interval（INTERVAL）

−

−

−

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

−

−

−

−

Target Host（TARGET_HOST）

−

−

−

−

Polling Time（POLLING_TIME）

−

−

−

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

/usr/bin/date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

/usr/bin/date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

/usr/bin/date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

/bin/date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

ID（ID）

「/usr/sbin/sar -M -u 5 1」のcpu

「/usr/bin/mpstat -p 5 2」のCPU

「/usr/sbin/sar -u -P ALL 5 1」のcpu

「/usr/bin/mpstat -P ALL 5 1」または「/usr/bin/mpstat -A 5 1」のCPU

CPU %（CPU_PERCENT）

SYSTEM_PERCENT + USER_PERCENT

SYSTEM_PERCENT + USER_PERCENT

SYSTEM_PERCENT + USER_PERCENT

SYSTEM_PERCENT + USER_PERCENT

Idle %（IDLE_PERCENT）

「/usr/sbin/sar -u -M 5 1」の%idle

「/usr/bin/mpstat -p 5 2」のidl

「/usr/sbin/sar -u -P ALL 5 1」のIdle%

「/usr/bin/mpstat -P ALL 5 1」または「/usr/bin/mpstat -A 5 1」の%idle

Interrupt Counts/sec（INTERRUPT_COUNTS_PER_SEC）

−

「/usr/bin/mpstat -p 5 2」のintr

「/usr/bin/mpstat 5 1」のint

「/usr/bin/mpstat -P ALL 5 1」または「/usr/bin/mpstat -A 5 1」のintr/s

System %（SYSTEM_PERCENT）

「/usr/sbin/sar -u -M 5 1」の%sys

「/usr/bin/mpstat -p 5 2」のsys

「/usr/sbin/sar -u -P ALL 5 1」のsys%

「/usr/bin/mpstat -P ALL 5 1」の%sys(%system)または「/usr/bin/mpstat -A 5 1」の%sys

User %（USER_PERCENT）

「/usr/sbin/sar -u -M 5 1」の%usr

「/usr/bin/mpstat -p 5 2」のusr

「/usr/sbin/sar -u -P ALL 5 1」のusr%

「/usr/bin/mpstat -P ALL 5 1」の%user + %niceまたは「/usr/bin/mpstat -A 5 1」の%usr + %nice

Wait %（WAIT_PERCENT）

「/usr/sbin/sar -u -M 5 1」の%wio

「/usr/bin/mpstat -p 5 2」のwt

「/usr/sbin/sar -u -P ALL 5 1」のwio%

「/usr/bin/mpstat -P ALL 5 1」または「/usr/bin/mpstat -A 5 1」の%iowait

Ext1（EXT1）

−

−

「/usr/sbin/sar -u -P ALL 5 1」のphysc

「/usr/bin/mpstat -P ALL 5 1」のuser%または「/usr/bin/mpstat -A 5 1」の%usr

Ext2（EXT2）

−

−

「/usr/sbin/sar -u -P ALL 5 1」の%entc

「/usr/bin/mpstat -P ALL 5 1」または「/usr/bin/mpstat -A 5 1」のnice%

（凡例）

−：パフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを示します

(9)　System Status（PD）

System Status（PD）レコードの各フィールドのデータソースを次の表に示します。

PFM-View名

（PFM-Manager名）

データソース

HP-UX

Solaris

AIX

Linux

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

−

−

−

−

Record Time（RECORD_TIME）

−

−

−

−

Interval（INTERVAL）

−

−

−

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

−

−

−

−

Target Host（TARGET_HOST）

−

−

−

−

Polling Time（POLLING_TIME）

−

−

−

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

Status（STATUS）

−

−

−

−

Reason（REASON）

−

−

−

−

OS Type（OS_TYPE）

HP-UX（固定値）

SunOS（固定値）

AIX（固定値）

Linux（固定値）

Version（VERSION）

uname -r

uname -r

uname -v "." uname -r

uname -r

Processor Type（PROCESSOR_TYPE）

uname -m

uname -p

uname -p

uname -p

Detail（DETAIL）

uname -a

uname -a

uname -a

uname -a

Ext1（EXT1）

−

−

−

−

Ext2（EXT2）

−

−

−

−

（凡例）

−：パフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを示します

(10)　System Summary（PI）

System Summary（PI）レコードの各フィールドのデータソースを次の表に示します。

PFM-View名

（PFM-Manager名）

データソース

HP-UX

Solaris

AIX

Linux

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）

−

−

−

−

Record Time（RECORD_TIME）

−

−

−

−

Interval（INTERVAL）

−

−

−

−

VA DeviceID（VADEVICEID）

−

−

−

−

Target Host（TARGET_HOST）

−

−

−

−

Polling Time（POLLING_TIME）

−

−

−

−

Target Host Time（TARGET_HOST_TIME）

/usr/bin/date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

/usr/bin/date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

/usr/bin/date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

/bin/date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ

Active CPUs（ACTIVE_CPUS）

「/usr/sbin/sar -M -u 5 1」で表示されるCPU数

「/usr/bin/mpstat -p 5 2」で表示されるCPU数

「/usr/sbin/sar -u -P ALL 5 1」で表示されるCPU数

「/usr/bin/mpstat -P ALL 5 1」で表示されるCPU数

CPU %（CPU_PERCENT）

PI_CPUレコードの_TotalインスタンスのCPU_PERCENT

PI_CPUレコードの_TotalインスタンスのCPU_PERCENT

PI_CPUレコードの_TotalインスタンスのCPU_PERCENT

PI_CPUレコードの_TotalインスタンスのCPU_PERCENT

Idle %（IDLE_PERCENT）

PI_CPUレコードの_TotalインスタンスのIDLE_PERCENT

PI_CPUレコードの_TotalインスタンスのIDLE_PERCENT

PI_CPUレコードの_TotalインスタンスのIDLE_PERCENT

PI_CPUレコードの_TotalインスタンスのIDLE_PERCENT

System %（SYSTEM_PERCENT）

PI_CPUレコードの_TotalインスタンスのSYSTEM_PERCENT

PI_CPUレコードの_TotalインスタンスのSYSTEM_PERCENT

PI_CPUレコードの_TotalインスタンスのSYSTEM_PERCENT

PI_CPUレコードの_TotalインスタンスのSYSTEM_PERCENT

User %（USER_PERCENT）

PI_CPUレコードの_TotalインスタンスのUSER_PERCENT

PI_CPUレコードの_TotalインスタンスのUSER_PERCENT

PI_CPUレコードの_TotalインスタンスのUSER_PERCENT

PI_CPUレコードの_TotalインスタンスのUSER_PERCENT

Wait %（WAIT_PERCENT）

PI_CPUレコードの_TotalインスタンスのWAIT_PERCENT

PI_CPUレコードの_TotalインスタンスのWAIT_PERCENT

PI_CPUレコードの_TotalインスタンスのWAIT_PERCENT

PI_CPUレコードの_TotalインスタンスのWAIT_PERCENT

Processor Queue Length（PROCESSOR_QUEUE_LENGTH）

−

−

−

−

Run Queue Avg 5 min（RUN_QUEUE_AVG_5_MIN）

「/usr/bin/uptime」のload averageの2番目の値

「/usr/bin/uptime」のload averageの2番目の値

「/usr/bin/uptime」のload averageの2番目の値

「/bin/uptime」のload averageの2番目の値

Interrupt Counts/sec（INTERRUPT_COUNTS_PER_SEC）

Δ「/usr/bin/vmstat -s」のdevice interrupts / Δ収集時間

PI_CPUレコードの_TotalインスタンスのINTERRUPT_COUNTS_PER_SEC

PI_CPUレコードの_TotalインスタンスのINTERRUPT_COUNTS_PER_SEC

PI_CPUレコードの_TotalインスタンスのINTERRUPT_COUNTS_PER_SEC

Effective Free Mem %（EFFECTIVE_FREE_MEM_PERCENT）

−

−

−

(EFFECTIVE_FREE_MEM_MBYTES / TOTAL_MEM_MBYTES) * 100

Effective Free Mem Mbytes（EFFECTIVE_FREE_MEM_MBYTES）

−

−

−

「free -m」のfreeの-/+ buffer /cache

Free Mem %（FREE_MEM_PERCENT）

100 * FREE_MEM_MBYTES / TOTAL_MEM_MBYTES

100 * FREE_MEM_MBYTES / TOTAL_MEM_MBYTES

100 * FREE_MEM_MBYTES / TOTAL_MEM_MBYTES

100 * FREE_MEM_MBYTES / TOTAL_MEM_MBYTES

Free Mem Mbytes（FREE_MEM_MBYTES）

「/usr/bin/vmstat 5 2」のmemoryのfree * PAGESIZE / (1024 * 1024)

「/usr/sbin/sar -r 5 1」のfreemem * PAGESIZE / (1024 * 1024)

「/usr/bin/vmstat -v」のfree pages * PAGESIZE/(1024 * 1024)

「/usr/bin/free -m」のfreeのMem

Used Mem %（USED_MEM_PERCENT）

100 * USED_MEM_MBYTES / TOTAL_MEM_MBYTES

100 * USED_MEM_MBYTES / TOTAL_MEM_MBYTES

100 * USED_MEM_MBYTES / TOTAL_MEM_MBYTES

100 * USED_MEM_MBYTES / TOTAL_MEM_MBYTES

Used Mem Mbytes（USED_MEM_MBYTES）

TOTAL_MEM_MBYTES - FREE_MEM_MBYTES

TOTAL_MEM_MBYTES - FREE_MEM_MBYTES

TOTAL_MEM_MBYTES - FREE_MEM_MBYTES

「/usr/bin/free -m」のusedのMem

Total Mem Mbytes（TOTAL_MEM_MBYTES）

「/sbin/crashconf | grep system:」のTotal pages on system * PAGESIZE / (1024 * 1024)

「/usr/sbin/prtconf | grep Memory」のMemory size

「/usr/bin/vmstat -v」のmemory pages * PAGESIZE/(1024 * 1024)

「/usr/bin/free -m」のtotalのMem

Free Swap %（FREE_SWAP_PERCENT）

100 * FREE_SWAP_MBYTES / TOTAL_SWAP_MBYTES

100 * FREE_SWAP_MBYTES / TOTAL_SWAP_MBYTES

100 * FREE_SWAP_MBYTES / TOTAL_SWAP_MBYTES

100 * FREE_SWAP_MBYTES / TOTAL_SWAP_MBYTES

Free Swap Mbytes（FREE_SWAP_MBYTES）

「/usr/sbin/swapinfo -m」のMb_FREEのdev

「/usr/sbin/swap -l」のfree * 512 / (1024 * 1024)

「/usr/sbin/pstat -s」のFREE PAGES * PAGESIZE / (1024 * 1024)

「/usr/bin/free -m」のfreeのSwap

Used Swap %（USED_SWAP_PERCENT）

100 * USED_SWAP_MBYTES / TOTAL_SWAP_MBYTES

100 * USED_SWAP_MBYTES / TOTAL_SWAP_MBYTES

100 * USED_SWAP_MBYTES / TOTAL_SWAP_MBYTES

100 * USED_SWAP_MBYTES / TOTAL_SWAP_MBYTES

Used Swap Mbytes（USED_SWAP_MBYTES）

「/usr/sbin/swapinfo -m」のMb_USEDのdev

TOTAL_SWAP_MBYTES - FREE_SWAP_MBYTES

「/usr/sbin/pstat -s」のUSED PAGES * PAGESIZE / (1024 * 1024)

「/usr/bin/free -m」のusedのSwap

Total Swap Mbytes（TOTAL_SWAP_MBYTES）

「/usr/sbin/swapinfo -m」のMb_AVAILのdev

「/usr/sbin/swap -l」のblocks * 512 / (1024 * 1024)

「/usr/sbin/pstat -s」の(USED PAGES + FREE PAGES) * PAGE SIZE / (1024 * 1024)

「/usr/bin/free -m」のtotalのSwap

Page Fault Counts/sec（PAGE_FAULT_COUNTS_PER_SEC）

−

Δ「/usr/bin/vmstat -s」の(minor (as) faults + major faults + copy-on-write faults) / Δ収集時間

「/usr/sbin/sar -r 5 1」のfalts/s

−

Page Scan Counts/sec（PAGE_SCAN_COUNTS_PER_SEC）

Δ「/usr/bin/vmstat -s」のpages scanned for page out / Δ収集時間

−

Δ「/usr/bin/vmstat -s」のpages examined by clock / Δ収集時間

−

Page-In Counts/sec（PAGE_IN_COUNTS_PER_SEC）

Δ「/usr/bin/vmstat -s」のpage ins / Δ収集時間

Δ「/usr/bin/vmstat -s」のpage ins / Δ収集時間

Δ「/usr/bin/vmstat -s」のpage ins / Δ収集時間

−

Page-Out Counts/sec（PAGE_OUT_COUNTS_PER_SEC）

Δ「/usr/bin/vmstat -s」のpage outs / Δ収集時間

Δ「/usr/bin/vmstat -s」のpage outs / Δ収集時間

Δ「/usr/bin/vmstat -s」のpage outs / Δ収集時間

−

Page-In Pages/sec（PAGE_IN_PAGES_PER_SEC）

Δ「/usr/bin/vmstat -s」のpages paged in / Δ収集時間

Δ「/usr/bin/vmstat -s」のpages paged in / Δ収集時間

−

Δ「/usr/bin/vmstat -s」のpages paged in / Δ収集時間

Page-Out Pages/sec（PAGE_OUT_PAGES_PER_SEC）

Δ「/usr/bin/vmstat -s」のpages paged out / Δ収集時間

Δ「/usr/bin/vmstat -s」のpages paged out / Δ収集時間

−

Δ「/usr/bin/vmstat -s」のpages paged out / Δ収集時間

Paging Pages/sec（PAGING_PAGES_PER_SEC）

−

−

−

−

Pool Nonpaged KBytes（POOL_NONPAGED_KBYTES）

−

−

−

−

Swap-In Counts/sec（SWAP_IN_COUNTS_PER_SEC）

「/usr/sbin/sar -w 5 1」のswpin/s

「/usr/sbin/sar -w 5 1」のswpin/s

−

−

Swap-Out Counts/sec（SWAP_OUT_COUNTS_PER_SEC）

「/usr/sbin/sar -w 5 1」のswpot/s

「/usr/sbin/sar -w 5 1」のswpot/s

−

−

Swap-In Pages/sec（SWAP_IN_PAGES_PER_SEC）

Δ「/usr/bin/vmstat -s」のpages swapped in / Δ収集時間

Δ「/usr/bin/vmstat -s」のpages swapped in / Δ収集時間

−

「/usr/bin/sar -W 5 1」のpswpin/s

Swap-Out Pages/sec（SWAP_OUT_PAGES_PER_SEC）

Δ「/usr/bin/vmstat -s」のpages swapped out / Δ収集時間

Δ「/usr/bin/vmstat -s」のpages swapped out / Δ収集時間

−

「/usr/bin/sar -W 5 1」のpswpout/s

Ext1（EXT1）

−

−

−

−

Ext2（EXT2）

−

−

−

−

（凡例）

Δ：今回収集値 - 前回収集値を示します

−：パフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを示します

付録K　JP1/SLMとの連携

PFM - RM for Platformは，JP1/SLMと連携することで，稼働状況の監視を強化できます。

PFM - RM for Platformは，JP1/SLM上での監視を実現するために，JP1/SLM用のデフォルト監視項目をPFM - Managerに提供します。

PFM - RM for PlatformからPFM - Managerに提供するデフォルト監視項目は次のとおりです。

複数インスタンスレコードの場合，キーに指定した値と一致したレコードを収集します。収集対象とするキーについては，各レコードの収集結果を確認してください。

Effective Free Memoryは，Windows，AIX，HP-UX，およびSolarisでは0で出力されます。Network Bytesは，UNIXでは0で出力されます。

表K‒1　PFM - RM for PlatformがPFM - Managerに提供するデフォルト監視項目

JP1/SLMでの表示名

説明

レコード

（レコードID）

キー

（PFM-Manager名）

フィールド名

CPU Usage

プロセッサの使用率（単位：%）。

System Summary

（PI）

−

CPU_PERCENT

Available Memory

物理メモリー領域の未使用サイズ（単位：メガバイト）。

System Summary

（PI）

−

FREE_MEM_MBYTES

Effective Free Memory

実際にアプリケーションが使用できる物理メモリーのサイズ（単位：メガバイト）。

System Summary

（PI）

−

EFFECTIVE_FREE_MEM_MBYTES

Logical Disk Free Size

未使用領域のサイズ（単位：メガバイト）。

Logical Disk Overview

（PI_LDSK）

ID

（ID）

FREE_MBYTES

Disk Busy %

読み込みおよび書き込み要求の処理で，ディスクがビジーだった経過時間の割合（単位：%）。

Physical Disk Overview

（PI_PDSK）

ID

（ID）

BUSY_PERCENT

Network Bytes

ネットワークインターフェースで送受信されるデータ量の割合（単位：バイト/秒）。

Network Interface Overview

（PI_NET）

ID

（ID）

TOTAL_BYTES_PER_SEC

Network Packets

ネットワークインターフェースで送受信されるパケットの割合（単位：パケット/秒）。

Network Interface Overview

（PI_NET）

ID

（ID）

TOTAL_PACKETS_PER_SEC

（凡例）

−：該当しません

デフォルト監視項目をPFM - Managerに提供するためには，セットアップファイルをコピーして，セットアップコマンドを実行する必要があります。詳細は，「3.1.4　Windows版のセットアップ手順」または「3.2.4　UNIX版のセットアップ手順」を参照してください。

付録L　IPv4環境とIPv6環境での通信について

Performance Managementでは，ネットワーク構成がIPv4環境だけでなくIPv6環境にも対応しています。そのため，IPv4環境とIPv6環境が混在するネットワーク構成でも，Performance Managementを運用できます。

ただし，PFM - RM for PlatformおよびPFM - Managerが導入されているホストのOSがWindowsまたはLinuxの場合に限ります。

図L‒1　IPv4環境とIPv6環境での通信の適用範囲

IPv6環境で通信を有効にするには，jpcconf ipv6 enableコマンドを実行する必要があります。jpcconf ipv6 enableコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。また，jpcconf ipv6 enableコマンドを実行する条件やタイミングについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のIPv6環境が含まれる場合のネットワーク構成例について説明している章を参照してください。

付録M　各バージョンの変更内容

各バージョンのマニュアルの変更内容を示します。

付録M.1　11-10の変更内容

(1)　資料番号（3021-3-A42-10）の変更内容

監視対象として次のOSをサポートした。

AIX V7.2

ICMPプロトコルに対応しているホストの稼働状態をリモート監視する機能（ヘルスチェック監視）を追加した。

次のOSをサポートした。

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard

WMIで使用するポート番号の説明を追加した。

PFM - RM for Platformのインスタンス環境の設定項目（Windowsの場合）に次の項目を追加した。

Use_Processor_Information_Object

次のトラブルが発生した場合の対処を追加した。

共通メッセージログに「KAVL17016-W パフォーマンスデータが前回のデータと同じため，Storeデータベースに保存しません」というメッセージが出力される

監視対象ホストがUNIXの場合に，パフォーマンスデータの収集でタイムアウトが発生する

付録M.2　11-00の変更内容

(1)　資料番号（3021-3-047-10）から資料番号（3021-3-A42）への変更内容

次のOSをサポートするOSから削除した。

PFM - ManagerおよびPFM - Web Console

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008（R2以外）

AIX 6 (32bit)

AIX 7 (32bit)

HP-UX 11i V3 (IPF)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (x86)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (AMD/Intel 64)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (x86)

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6 (32-bit x86)

Solaris 10

PFM - Base

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008（R2以外）

AIX 6 (32bit)

AIX 7 (32bit)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (x86)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (AMD/Intel 64)

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6 (32-bit x86)

PFM - RM for Platform

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008（R2以外）

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (x86)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (AMD/Intel 64)

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6 (32-bit x86)

次のOSをサポートした。

CentOS 6.1 (x64)以降

CentOS 7.1以降

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 7.1以降

Oracle Linux(R) Operating System 6.1 (x64)以降

Oracle Linux(R) Operating System 7.1以降

SUSE Linux(R) Enterprise Server 12

Agent Collectorサービスのプロパティに，Monitoring Console Httpsを追加した。

製品の名称を，JP1/ITSLMからJP1/SLMに変更した。

ネットワーク管理製品（NNM）との連携を廃止した。

ODBC準拠のアプリケーションプログラムを廃止した。

Performance Managementで使用できる言語に，次の言語を追加した。

韓国語

スペイン語

中国語（簡体字）

ドイツ語

フランス語

ロシア語

監視対象に論理ホストを指定できるようにした。

監視対象ホストがWindows Server 2008以降の場合の，UACを無効にする手順を記載した。

(2)　資料番号（3021-3-350-10）から資料番号（3021-3-A42）への変更内容

次のOSをサポートするOSから削除した。

PFM - ManagerおよびPFM - Web Console

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008（R2以外）

AIX 6 (32bit)

AIX 7 (32bit)

HP-UX 11i V3 (IPF)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (x86)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (AMD/Intel 64)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (x86)

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6 (32-bit x86)

Solaris 10

PFM - Base

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008（R2以外）

AIX 6 (32bit)

AIX 7 (32bit)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (x86)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (AMD/Intel 64)

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6 (32-bit x86)

PFM - RM for Platform

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008（R2以外）

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (x86)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (AMD/Intel 64)

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6 (32-bit x86)

次のOSをサポートした。

CentOS 6.1 (x64)以降

CentOS 7.1以降

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 7.1以降

Oracle Linux(R) Operating System 6.1 (x64)以降

Oracle Linux(R) Operating System 7.1以降

SUSE Linux(R) Enterprise Server 12

監視エージェントとして次の製品を追加した。

PFM - Agent for Cosminexus

PFM - Agent for DB2

PFM - Agent for Domino

PFM - Agent for Exchange Server

PFM - Agent for HiRDB

PFM - Agent for IIS

PFM - Agent for OpenTP1

PFM - Agent for WebLogic Server

PFM - Agent for WebSphere Application Server

Agent Collectorサービスのプロパティに，Monitoring Console Httpsを追加した。

製品の名称を，JP1/ITSLMからJP1/SLMに変更した。

ネットワーク管理製品（NNM）との連携を廃止した。

ODBC準拠のアプリケーションプログラムを廃止した。

Performance Managementで使用できる言語に，次の言語を追加した。

韓国語

スペイン語

ドイツ語

フランス語

ロシア語

監視対象に論理ホストを指定できるようにした。

監視対象ホストがWindows Server 2008以降の場合の，UACを無効にする手順を記載した。

付録M.3　10-50の変更内容

注　10-00リリースから10-50リリースまでにサポートされた機能を含みます。

(1)　資料番号（3021-3-047-10）の変更内容

次のOSをサポートした。

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (AMD/Intel 64)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)

収集プロセスがパフォーマンスデータを収集するタイミングを変更した。

監視対象として次のOSをサポートした。

CentOS 6(x64)

CentOS 6 (i386)

Oracle Linux(R) Operating System 6 (x64)

Oracle Linux(R) Operating System 6 (x86)

Solaris 11 (SPARC)

SUSE Linux Enterprise Server 11 (x86_64)

SUSE Linux Enterprise Server 11 (x86)

共通アカウント情報機能をサポートした。

エージェントログの見積もり式の単位をキロバイトからメガバイトに訂正した。

1インスタンス当たりの採取できるエージェントログファイル数について記載した。

各レコードのパフォーマンスデータの収集条件に関するプロパティとして「Over 10 Sec Collection Time」を追加した。

次のメッセージを追加した。

KAVL17028-E，KAVL17029-W〜KAVL17033-W，KAVL17034-E，KAVL17035-W，KAVL17036-W

次のメッセージを変更した。

KAVL17005-E，KAVL17017-W，KAVL17022-W，KAVL17023-W，KAVL17026-W

エージェントログに次のファイルを追加した。

collect_core_nn

timer_core_nn

エージェントログの出力方式をラップアラウンド方式からシーケンシャル方式に訂正した。

1インスタンス当たりのエージェントログのディスク使用量の見積もり式を記載した。

監視二重化に関するプロパティを追加した。

Primary Manager

Secondary Manager

履歴データの収集をリアルタイムレポートの表示処理より優先する場合のプロパティとして「Realtime Report Data Collection Mode」を追加した。

次のファイルを追加した。

suspended.dat

監視対象名_suspended.dat

(2)　資料番号（3021-3-350-10）の変更内容

注　10-00リリースから10-50リリースまでにサポートされた機能を含みます。

次のOSをサポートした。

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (AMD/Intel 64)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)

収集プロセスがパフォーマンスデータを収集するタイミングを変更した。

監視対象として次のOSをサポートした。

CentOS 6(x64)

CentOS 6 (i386)

Oracle Linux(R) Operating System 6 (x64)

Oracle Linux(R) Operating System 6 (x86)

Solaris 11 (SPARC)

SUSE Linux Enterprise Server 11 (x86_64)

SUSE Linux Enterprise Server 11 (x86)

共通アカウント情報機能をサポートした。

エージェントログの見積もり式の単位をキロバイトからメガバイトに訂正した。

1インスタンス当たりの採取できるエージェントログファイル数について記載した。

各レコードのパフォーマンスデータの収集条件に関するプロパティとして「Over 10 Sec Collection Time」を追加した。

次のメッセージを追加した。

KAVL17028-E，KAVL17029-W〜KAVL17033-W，KAVL17034-E，KAVL17035-W，KAVL17036-W

次のメッセージを変更した。

KAVL17005-E，KAVL17017-W，KAVL17022-W，KAVL17023-W，KAVL17026-W

エージェントログに次のファイルを追加した。

collect_core_nn

timer_core_nn

エージェントログの出力方式をラップアラウンド方式からシーケンシャル方式に訂正した。

1インスタンス当たりのエージェントログのディスク使用量の見積もり式を記載した。

監視二重化に関するプロパティを追加した。

Primary Manager

Secondary Manager

履歴データの収集をリアルタイムレポートの表示処理より優先する場合のプロパティとして「Realtime Report Data Collection Mode」を追加した。

次のファイルを追加した。

suspended.dat

監視対象名_suspended.dat

付録M.4　10-00の変更内容

(1)　資料番号（3021-3-047）の変更内容

次のOSを削除した。

HP-UX 11i V2 (IPF)

Solaris 9 (SPARC)

AIX 5L V5.3

Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4 (IPF)

Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4 (AMD64 & Intel EM64T)

Red Hat Enterprise Linux(R) ES 4 (AMD64 & Intel EM64T)

Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4 (x86)

Red Hat Enterprise Linux(R) ES 4 (x86)

次の収集プロセスを追加することで，WMIでの収集処理をOS種別に対応したプロセスにした。

jpc7corecollect32.exe（32ビット版）

jpc7corecollect64.exe（64ビット版）

PFM - RM for PlatformをインストールするホストのOSがWindows Server 2008 R2またはLinuxの場合に，IPv6環境でもパフォーマンスデータを収集できるようにした。

プロセスの監視条件を4,096バイトまで設定できるようにした。

次のデフォルト監視項目をPFM - Managerに提供することで，JP1/ITSLMと連携できるようにした。

CPU_PERCENT

FREE_MEM_MBYTES

EFFECTIVE_FREE_MEM_MBYTES

FREE_MBYTES

BUSY_PERCENT

TOTAL_BYTES_PER_SEC

TOTAL_PACKETS_PER_SEC

(2)　資料番号（3021-3-350）の変更内容

次のOSを削除した。

HP-UX 11i V2 (IPF)

Solaris 9 (SPARC)

AIX 5L V5.3

Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4 (IPF)

Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4 (AMD64 & Intel EM64T)

Red Hat Enterprise Linux(R) ES 4 (AMD64 & Intel EM64T)

Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4 (x86)

Red Hat Enterprise Linux(R) ES 4 (x86)

次の収集プロセスを追加することで，WMIでの収集処理をOS種別に対応したプロセスにした。

jpc7corecollect32.exe（32ビット版）

jpc7corecollect64.exe（64ビット版）

PFM - RM for PlatformをインストールするホストのOSがWindows Server 2008 R2，Windows Server 2012，またはLinuxの場合に，IPv6環境でもパフォーマンスデータを収集できるようにした。

次のデフォルト監視項目をPFM - Managerに提供することで，JP1/ITSLMと連携できるようにした。

CPU_PERCENT

FREE_MEM_MBYTES

EFFECTIVE_FREE_MEM_MBYTES

FREE_MBYTES

BUSY_PERCENT

TOTAL_BYTES_PER_SEC

TOTAL_PACKETS_PER_SEC

付録M.5　09-50の変更内容

(1)　資料番号（3020-3-R39-30）の変更内容

Windows環境のPFM - RMホストからUNIX環境の監視対象ホストを監視する機能を追加した。

jpcprocdef createコマンドを実行してプロセスの稼働・非稼働情報収集の設定をする機能の説明を追加した。

監視対象ホストがUNIXの場合にインストールが必要なソフトウェアおよびパッケージの説明を追加した。

ssh-copy-idコマンドを実行して，公開鍵を監視対象ホストに配置する操作の説明を追加した。

PFM - RM for PlatformがWindowsの場合のフォルダおよびファイル一覧に，「インストール先フォルダ¥agt7¥agent¥インスタンス名¥targets¥監視対象名¥」フォルダ以下の次のファイルを追加した。

records.stderr_NNNN

common.stdout_NNNN

common.stderr_NNNN

os.stdout_NNNN

os.stderr_NNNN

wmi.out_NNNN

jpctool service syncコマンドを実行してPFM - ManagerホストとPFM - WebConsoleホストのエージェント情報を同期する機能の説明を追加した。

Windows環境のPFM - RMホストからUNIX環境の監視対象ホストを監視する機能の追加に伴い，System Status（PD）レコードのReason（REASON）フィールドの説明を変更した。

レコードの注意事項に，パフォーマンスデータが正確に取得できないときの説明を追加した。

次のメッセージを追加した。

KAVL17023-W，KAVL17024-W，KAVL17025-W，KAVL17026-W

KAVL17017-Wのメッセージの説明を変更した。

次のトラブルが発生した場合の対処を追加した。

PFM - RMのRemote Monitor Collectorサービスが起動しない

Windowsのセキュリティイベントログに「失敗の監査」（イベントID：4625または4776）が記録される

PDレコードのStatusフィールドの値がERRORの場合で，Reasonフィールドの内容が次の値のときの対処を追加した。

Invalid environment(SSH_Client)

Invalid environment(Perl_Module)

Invalid environment(Private_Key_File)

プロセス監視に関するアラームが意図したとおりに通知されない場合の対処を追加した。

採取が必要なOSのログ情報に，Windowsファイアウォール情報を追加した。

PuTTYおよびActivePerlで採取が必要な情報を追加した。

メモリー所要量の見積もりを変更した。

Remote Monitor Collectorサービスの「Remote Monitor Configuration」−「Remote Monitor」ディレクトリに，次のプロパティを追加した。

SSH_Client

Perl_Module

PFM - RM for Platformのリモートエージェントとグループエージェントの「Remote Monitor Configuration」−「Target」ディレクトリに，「TargetType」プロパティを追加した。

PFM - RM for PlatformがWindowsの場合のフォルダおよびファイル一覧に，「インストール先フォルダ¥agt7¥dat¥」フォルダおよび次のファイルを追加した。

common.dat

cmd2rec

cmd2rec_common

cmd2rec_OS

OS.dat

Windows Server 2003環境でインストールが必要なMicrosoft(R) Visual C++(R) 2005 SP1の再頒布ファイルの一覧を追加した。

PFM - RM for Platformのバージョンが09-50の場合のデータモデルおよび監視テンプレートのアラームテーブルのバージョンを追加した。

レコードの各フィールド値の取得先または計算方法（データソース）の説明を追加した。

付録M.6　09-10の変更内容

(1)　資料番号（3020-3-R39-20）の変更内容

プロセスの稼働・非稼働を監視する機能を追加した。

プロセスの稼働・非稼働を監視する機能の追加に伴い，次のレコードを追加した。

Application Process Count（PD_APPC）

Application Process Detail（PD_APPD）

Application Process Overview（PD_APS）

Application Service Overview（PD_ASVC）

Application Summary（PD_APP2）

プロセスの稼働・非稼働を監視する機能の追加に伴い，次のアラームを追加した。

Application Status

Process Existence

Service Stop

Service Stop(dsp nm)

プロセスの稼働・非稼働を監視する機能の追加に伴い，次のレポートを追加した。

Application Process Count

Application Process Status

Application Status

Windows Server 2008に対応した。

セットアップコマンドを非対話形式で実行できるようにした。

プロセスの稼働・非稼働を監視する機能の追加に伴い，PFM - RM for Platformのインスタンス環境の設定項目にPs_Categoryを追加した。

プロセスの稼働・非稼働を監視する機能の追加に伴い，監視対象ホストで必要なパッケージ（コマンド）にpsコマンドを追加した。

監視テンプレートのアラームテーブルのバージョンを09.00から09.10に変更した。

プロセスの稼働・非稼働を監視する機能の追加に伴い，次のアラームテーブルを追加した。

PFM RM Platform Template Alarms [PS] 09.10

PFM RM Platform Template Alarms [SVC] 09.10

PFM RM Platform Template Alarms [APP] 09.10

履歴データを収集するときの注意事項を追加した。

メモリー所要量およびディスク占有量の見積もりを変更した。

Windows環境で採取が必要な情報に下記のログを追加した。

WMIログ

インストール時のメッセージログ（Windows Server 2008の場合）

プロセスの稼働・非稼働を監視する機能の追加に伴い，リモートエージェントとグループエージェントのプロパティに，次のディレクトリを追加した。

Application monitoring setting

ADDITION OR DELETION A SETTING

データモデルのバージョンを4.0から5.0に変更した。

付録N　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

付録N.1　関連マニュアル

関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

JP1/Performance Management関連

JP1 Version 11 パフォーマンス管理 基本ガイド（稼働性能管理編）（3021-3-A36）

JP1 Version 11 JP1/Performance Management 設計・構築ガイド(3021-3-A37)

JP1 Version 11 JP1/Performance Management 運用ガイド（3021-3-A38）

JP1 Version 11 JP1/Performance Management リファレンス（3021-3-A39）

JP1 Version 11 JP1/Performance Management - Agent Option for Platform(Windows(R)用)（3021-3-A51）

JP1 Version 11 JP1/Performance Management - Agent Option for Platform(UNIX(R)用)（3021-3-A52）

JP1関連

JP1 Version 10 JP1/NETM/DM 運用ガイド1(Windows(R)用)（3021-3-177）

JP1 Version 10 JP1/NETM/DM Client(UNIX(R)用)（3021-3-181）

JP1 Version 8 JP1/NETM/DM SubManager(UNIX(R)用)（3020-3-L42）

JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド（3020-3-L01）

JP1 Version 6 JP1/NETM/DM Manager（3000-3-841）

付録N.2　このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，製品名を次のように表記しています。

表記

製品名

AIX

AIX V6.1

AIX V7.1

AIX V7.2

HP-UX

HP-UX (IPF)またはHP-UX 11i (IPF)

HP-UX 11i V3 (IPF)

JP1/Base

JP1/Base

JP1/IM

JP1/IM - Manager

JP1/Integrated Management - Manager

JP1/IM - View

JP1/Integrated Management - View

JP1/ITSLM

（10-50以前）

JP1/ITSLM - Manager

JP1/IT Service Level Management - Manager

JP1/ITSLM - UR

JP1Job Management Partner 1/IT Service Level Management - User Response

JP1/NETM/DM

JP1/NETM/DM Client

JP1/NETM/DM Manager

JP1/NETM/DM SubManager

JP1/SLM

JP1/SLM - Manager

JP1/Service Level Management - Manager

JP1/SLM - UR

JP1/Service Level Management - User Response

Linux

CentOS

CentOS 6 (x64)

CentOS 6.1 (x64)以降

CentOS 7

CentOS 7.1以降

Linux 5 (x64)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (AMD/Intel 64)

Linux 5 Advanced Platform (x64)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)

Linux 6 (x64)

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6.1 (64-bit x86_64)以降

Linux 7

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 7.1以降

Oracle Linux

Oracle Linux 6 (x64)

Oracle Linux(R) Operating System 6.1 (x64)以降

Oracle Linux 7

Oracle Linux(R) Operating System 7.1以降

SUSE Linux

SUSE Linux 11 (x64)

SUSE Linux(R) Enterprise Server 11 (x86_64)

SUSE Linux 12

SUSE Linux(R) Enterprise Server 12

Performance Management

JP1/Performance Management

PFM - Agent

PFM - Agent for JP1/AJS※

PFM - Agent for JP1/AJS3

JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS3

PFM - Agent for Cosminexus※

JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Server

PFM - Agent for DB2

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM DB2

PFM - Agent for Domino

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Domino

PFM - Agent for Enterprise Applications

JP1/Performance Management - Agent Option for Enterprise Applications

PFM - Agent for Exchange Server※

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Server

PFM - Agent for HiRDB※

JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB

PFM - Agent for WebSphere MQ※

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere MQ

PFM - Agent for IIS※

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Server

PFM - Agent for Microsoft SQL Server※

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server

PFM - Agent for OpenTP1※

JP1/Performance Management - Agent Option for OpenTP1

PFM - Agent for Oracle

JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle

PFM - Agent for Platform

PFM - Agent for Platform(UNIX)

JP1/Performance Management - Agent Option for Platform(UNIX用)

PFM - Agent for Platform(Windows)

JP1/Performance Management - Agent Option for Platform(Windows用)

PFM - Agent for Service Response

JP1/Performance Management - Agent Option for Service Response

PFM - Agent for WebLogic Server※

JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle(R) WebLogic Server

PFM - Agent for WebSphere Application Server※

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere Application Server

PFM - Base

JP1/Performance Management - Base

PFM - Manager

JP1/Performance Management - Manager

PFM - RM

PFM - RM for Microsoft SQL Server

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Microsoft(R) SQL Server

PFM - RM for Oracle

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Oracle

PFM - RM for Platform

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform

PFM - RM for Virtual Machine

JP1/Performance Management - Remote Monitor for Virtual Machine

PFM - Web Console

JP1/Performance Management - Web Console

Solaris

Solaris 10

Solaris 10 (SPARC)

Solaris 10 (x64)

Solaris 10 (x86)

Solaris 11

Solaris 11 (SPARC)

Visual C++

Microsoft(R) Visual C++(R)

PFM - RM，PFM - Manager，PFM - Agent，PFM - BaseおよびPFM - Web Consoleを総称して，Performance Managementと表記することがあります。

HP-UX，Solaris，AIX，およびLinuxを総称して，UNIXと表記することがあります。

注※

この製品は日本語環境だけで動作する製品です。

付録N.3　このマニュアルで使用する英略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

英略語

英字での表記

CPU

Central Processing Unit

CSV

Comma Separated Value

DCOM

Distributed Component Object Model

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

DMZ

DeMilitarized Zone

DNS

Domain Name System

FQDN

Fully Qualified Domain Name

GUI

Graphical User Interface

HTML

Hyper Text Markup Language

IP

Internet Protocol

IPF

Itanium(R) Processor Family

IPv4

Internet Protocol Version 4

IPv6

Internet Protocol Version 6

LAN

Local Area Network

NAPT

Network Address Port Translation

NAT

Network Address Translation

NIC

Network Interface Card

ODBC

Open Database Connectivity

OS

Operating System

PDF

Portable Document Format

RAM

Random Access Memory

RAS

Remote Access Service

SCM

Service Control Manager

SFTP

SSH File Transfer Protocol

SNMP

Simple Network Management Protocol

SSH

Secure Shell

TCP

Transmission Control Protocol

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

UAC

User Access Control

Web

World Wide Web

WMI

Windows Management Instrumentation

WPAR

Workload Partition

付録N.4　このマニュアルでのプロダクト名，サービスID，およびサービスキーの表記

Performance Management 09-00以降では，プロダクト名表示機能を有効にすることで，サービスIDおよびサービスキーをプロダクト名で表示できます。

識別子

プロダクト名表示機能

無効

有効

サービスID

7S1ホスト名

ホスト名<RM Platform>(Store)

7A1ホスト名

ホスト名<RM Platform>

サービスキー

agt7

RMPlatform

このマニュアルでは，プロダクト名表示機能を有効としたときの形式で表記しています。

なお，プロダクト名表示機能を有効にできるのは，次の条件を同時に満たす場合です。

PFM - RM for Platformの同一装置内の前提プログラム（PFM - ManagerまたはPFM - Base）のバージョンが09-00以降

PFM - Web Consoleおよび接続先のPFM - Managerのバージョンが09-00以降

付録N.5　このマニュアルでのフォルダパスの表記

Windows版Performance Managementのデフォルトのインストール先フォルダは，次のとおりです。「システムドライブ¥Program Files」と表記している部分は，インストール時のOS環境変数によって決定されるため，環境によって異なる場合があります。

PFM - Baseのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files (x86)¥Hitachi¥jp1pc

このマニュアルでは，PFM - Baseのインストール先フォルダを，インストール先フォルダと表記しています。

PFM - Managerのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files (x86)¥Hitachi¥jp1pc

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files (x86)¥Hitachi¥jp1pcWebCon

付録N.6　KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

付録O　用語解説

（英字）

Action Handler

PFM - ManagerまたはPFM - Baseのサービスの1つです。アクションを実行するサービスのことです。

Correlator

PFM - Managerのサービスの1つです。サービス間のイベント配信を制御するサービスのことです。アラームの状態を評価してしきい値を超過すると，アラームイベントおよびエージェントイベントを，Trap GeneratorサービスおよびPFM - Web Consoleに送信します。

JP1/SLM

業務システムをサービス利用者が体感している性能などの視点で監視し，サービスレベルの維持を支援する製品です。JP1/SLMと連携することで，稼働状況の監視を強化できます。

Master Manager

PFM - Managerのサービスの1つです。PFM - Managerのメインサービスのことです。

Master Store

PFM - Managerのサービスの1つです。各PFM - AgentまたはPFM - RMから発行されたアラームイベントを管理するサービスのことです。Master Storeサービスはイベントデータの保持のためにデータベースを使用します。

Name Server

PFM - Managerのサービスの1つです。システム内のサービス構成情報を管理するサービスのことです。

ODBCキーフィールド

PFM - ManagerまたはPFM - Baseで，Storeデータベースに格納されているレコードのデータを利用する場合に必要な主キーです。ODBCキーフィールドには，各レコード共通のものと各レコード固有のものとがあります。

PDレコードタイプ

→「Product Detailレコードタイプ」を参照してください。

Performance Management

システムのパフォーマンスに関する問題を監視および分析するために必要なソフトウェア群の総称です。Performance Managementは，次の5つのプログラムプロダクトで構成されます。

PFM - Manager

PFM - Web Console

PFM - Base

PFM - Agent

PFM - RM

PFM - Agent

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの1つです。PFM - Agentは，システム監視機能に相当します。監視対象となるアプリケーション，データベースまたはOSに応じて，各種のPFM - Agentがあります。PFM - Agentには，次の機能があります。

監視対象のパフォーマンスの監視

監視対象のデータの収集および記録

PFM - Base

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの1つです。Performance Managementで稼働監視をするための基盤機能を提供します。PFM - AgentおよびPFM - RMを動作させるための前提製品です。PFM - Baseには，次の機能があります。

各種コマンドなどの管理ツール

Performance Managementと他システムとの連携に必要となる共通機能

PFM - Manager

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの1つです。PFM - Managerは，マネージャー機能に相当し，次の機能があります。

Performance Managementのプログラムプロダクトの管理

イベントの管理

PFM - Manager名

Storeデータベースに格納されているフィールドを識別するための名称です。コマンドでフィールドを指定する場合などに使用します。

PFM - RM

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの1つです。PFM - RMは，システム監視機能に相当し，1つのPFM - RMで複数の監視対象を監視できます。監視対象となるアプリケーション，データベースまたはOSに応じて，各種のPFM - RMがあります。PFM - RMには，次の機能があります。

監視対象のパフォーマンスのリモート監視

監視対象のデータの収集および記録

PFM - RMホスト

PFM - RM for Platformがインストールされたホストのことです。

PFM - View名

PFM - Manager名の別名です。PFM - Manager名に比べ，より直感的な名称になっています。例えば，PFM - Manager名の「INPUT_RECORD_TYPE」は，PFM - View名では「Record Type」です。PFM - Web ConsoleのGUI上でフィールドを指定する場合などに使用します。

PFM - Web Console

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの1つです。WebブラウザでPerformance Managementシステムを一元的に監視するためWebアプリケーションサーバの機能を提供します。PFM - Web Consoleには，次の機能があります。

GUIの表示

統合監視および管理機能

レポートおよびアラームの定義

PIレコードタイプ

→「Product Intervalレコードタイプ」を参照してください。

PLレコードタイプ

→「Product Logレコードタイプ」を参照してください。

Product Detailレコードタイプ

現在監視しているホストの情報など，ある時点でのシステムの状態を示すパフォーマンスデータが格納されるレコードタイプのことです。PDレコードタイプは，次のような，ある時点でのシステムの状態を知りたい場合に使用します。

システムの稼働状況

現在使用しているファイルシステム容量

Product Intervalレコードタイプ

5分ごとのCPU使用率など，ある一定の時間（インターバル）ごとのパフォーマンスデータが格納されるレコードタイプのことです。PIレコードタイプは，次のような，時間の経過に伴うシステムの状態の変化や傾向を分析したい場合に使用します。

一定時間内に発生したシステムコール数の推移

使用しているファイルシステム容量の推移

Product Logレコードタイプ

UNIX上で実行されているアプリケーションまたはデータベースのログ情報が格納されるレコードタイプのことです。

Remote Monitor Collector

PFM - RMのサービスの1つです。パフォーマンスデータを収集したり，アラームに設定されたしきい値で，パフォーマンスデータを評価したりするサービスのことです。

Remote Monitor Store

PFM - RMのサービスの1つです。パフォーマンスデータを格納するサービスのことです。Remote Monitor Storeサービスは，パフォーマンスデータの記録のためにデータベースを使用します。各PFM - RMに対応したRemote Monitor Storeサービスがあります。

Storeデータベース

Remote Monitor Collectorサービスが収集したパフォーマンスデータが格納されるデータベースのことです。

Trap Generator

PFM - Managerのサービスの1つです。SNMPトラップを発行するサービスのことです。

（ア行）

アクション

監視するデータがしきい値に達した場合に，Performance Managementによって自動的に実行される動作のことです。次の動作があります。

Eメールの送信

コマンドの実行

SNMPトラップの発行

JP1イベントの発行

アラーム

監視するデータがしきい値に達した場合のアクションやイベントメッセージを定義した情報のことです。

アラームテーブル

次の情報を定義した1つ以上のアラームをまとめたテーブルです。

監視するオブジェクト（Process，TCPまたはWebServiceなど）

監視する情報（CPU使用率または1秒ごとの受信バイト数など）

監視する条件（しきい値）

インスタンス

このマニュアルでは，インスタンスという用語を次のように使用しています。

レコードの記録形式を示す場合

1行で記録されるレコードを「単数インスタンスレコード」，複数行で記録されるレコードを「複数インスタンスレコード」，レコード中の各行を「インスタンス」と呼びます。

PFM - AgentおよびPFM - RMの起動方式を示す場合

同一ホスト上の監視対象を1つのエージェントで監視する方式のエージェントを「シングルインスタンスエージェント」と呼びます。これに対して監視対象がマルチインスタンスをサポートする場合，監視対象のインスタンスごとにエージェントで監視する方式のエージェントを「マルチインスタンスエージェント」と呼びます。マルチインスタンスエージェントの各エージェントを「インスタンス」と呼びます。

インスタンス番号

内部処理で使用する，1バイトの管理番号を示す識別子のことです。サービスIDの一部です。

エージェント

パフォーマンスデータを収集するPFM - RMのサービスのことです。

（カ行）

監視対象ホスト

PFM - RM for Platformが監視するホストのことです。

監視テンプレート

PFM - RMが提供する定義済みのアラームとレポートのことです。監視テンプレートを使用することで，複雑な定義をしなくてもPFM - RMの運用状況を監視する準備が容易にできるようになります。

監視二重化

監視するためのマネージャーを二重化して運用することです。これによって監視のダウンタイムがなくなり，可用性を高められます。

管理ツール

サービスの状態の確認やパフォーマンスデータの操作で使用する各種のコマンドまたはGUI上の機能のことです。次のことができます。

サービスの構成および状態の表示

パフォーマンスデータの退避および回復

パフォーマンスデータのテキストファイルへのエクスポート

パフォーマンスデータの消去

機能ID

Performance Managementプログラムのサービスの機能種別を示す，1バイトの識別子のことです。サービスIDの一部です。

共通アカウント情報

PFM - RMホストごとに，複数のインスタンス環境や監視対象で共通のアカウント情報を一元的に管理できます。共通アカウント情報には，インスタンス環境用の「pfmhost」と，監視対象用の「wmi（Windows用）」および「ssh（UNIX用）」があります。

クラスタシステム

クラスタシステムとは，複数のサーバシステムを連携して1つのシステムとして運用するシステムです。大きく分けてHA（High Availability）クラスタシステムと負荷分散クラスタシステムの2種類があります。

HAクラスタシステムは，高可用性を実現させるためのクラスタシステムです。障害が発生しても運用を継続できるようにすることを目的としています。業務実行中のサーバで障害が発生すると，待機していた別のサーバが業務の処理を引き継ぎます。これによって，障害発生時の業務の中断を防ぎ，可用性を向上できます。

負荷分散クラスタシステムは，複数のノードで処理の負荷を分散して実行するシステムです。複数のノードで処理を分散して実行することで処理能力を向上させることを目的としています。また，障害が発生してノードが停止してもほかのノードに処理を切り替えることでシステムの可用性も向上できます。

このマニュアルでは，単に「クラスタシステム」と記述している場合は，HAクラスタシステムのことを指します。

（サ行）

サービスID

Performance Managementプログラムのサービスに付く，一意のIDのことです。コマンドを使用してPerformance Managementのシステム構成を確認する場合，または個々のエージェントのパフォーマンスデータをバックアップする場合などは，Performance ManagementプログラムのサービスIDを指定してコマンドを実行します。

サービスIDの形式は，プロダクト名表示機能の設定によって異なります。サービスIDの形式については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のPerformance Managementの機能について説明している章を参照してください。

実行系ノード

クラスタシステムを構成するそれぞれのサーバシステムで業務を実行しているノード（論理ホストがアクティブなノード）のことです。

スタンドアロンモード

PFM - RM単独で起動している状態のことです。PFM - ManagerのMaster ManagerサービスおよびName Serverサービスが，障害などのため起動できない状態でも，PFM - RMだけを起動して，パフォーマンスデータを収集できます。

ステータス管理機能

PFM - ManagerおよびPFM - RM上で動作するすべてのサービスの状態を管理する機能です。ステータス管理機能を用いると，システム管理者は各ホストでのサービスの起動や停止などの状態を正しく把握できるため，障害復旧するための適切な対処が迅速にできるようになります。

セカンダリー

監視二重化を構成するマネージャーのうち，監視エージェント（PFM - AgentおよびPFM - RM）との通信が優先されないマネージャーのことです。

（タ行）

待機系ノード

クラスタシステムを構成するそれぞれのサーバシステムで実行系ノードに障害が発生したとき，業務を引き継げるよう待機しているノードのことです。

単数インスタンスレコード

1行で記録されるレコードです。このレコードは，固有のODBCキーフィールドを持ちません。

→「インスタンス」を参照してください。

データベースID

PFM - RMの各レコードに付けられた，レコードが格納されるデータベースを示すIDです。データベースIDは，そのデータベースに格納されるレコードの種類を示しています。データベースIDを次に示します。

PI

PIレコードタイプのレコードのデータベースであることを示します。

PD

PDレコードタイプのレコードのデータベースであることを示します。

データモデル

各PFM - RMが持つレコードおよびフィールドの総称のことです。データモデルは，バージョンで管理されています。

ドリルダウンレポート

レポートまたはレポートのフィールドに関連づけられたレポートです。あるレポートの詳細情報や関連情報を表示したい場合に使用します。

（ハ行）

バインド

アラームをエージェントと関連づけることです。バインドすると，エージェントによって収集されているパフォーマンスデータが，アラームで定義したしきい値に達した場合，ユーザーに通知できるようになります。

パフォーマンスデータ

監視対象システムから収集したリソースの稼働状況データのことです。

非対話形式（コマンド）

コマンドの実行中に必要な入力作業について，オプションの指定や定義ファイルの読み込みで代替するコマンドの実行形式です。

非対話形式でコマンドを実行することで，稼働監視システムの構築を省力化でき，ユーザーの負担を軽減できます。

フィールド

レコードに含まれる個々の稼働情報です。Performance Managementでの監視項目に該当します。例えば，System Overview(PI)レコードの場合は，CPU %やPage Faults/secなどがフィールドに相当します。

フェールオーバー

クラスタシステムで障害が発生したときに，業務を実行するサーバの処理を実行系ノードから待機系ノードに引き継ぐことです。

複数インスタンスレコード

複数行で記録されるレコードです。このレコードは，固有のODBCキーフィールドを持っています。

→「インスタンス」を参照してください。

物理ホスト

クラスタシステムを構成する各サーバで固有な環境のことです。物理ホストの環境は，フェールオーバー時にもほかのサーバに引き継がれません。

プライマリー

監視二重化を構成するマネージャーのうち，優先して監視エージェント（PFM - AgentおよびPFM - RM）と通信するマネージャーのことです。

プロダクトID

該当するPerformance Managementプログラムのサービスが，Performance Managementのどのプログラムプロダクトのものかを示す1バイトの識別子のことです。サービスIDの一部です。

ヘルスチェック監視

Performance Managementのヘルスチェック機能を利用して，ICMPプロトコル（pingでの通信）に対応しているホストやハードウェア機器の稼働状態をリモート監視する機能のことです。

（ラ行）

ライフタイム

各レコードに収集されるパフォーマンスデータの一貫性が保証される期間のことです。

リアルタイムレポート

監視対象の現在の状況を示すレポートです。

リモート監視

監視対象のサーバにエージェントをインストールしないで，別のホストからリモートでサーバの稼働状況を監視する機能のことです。

履歴レポート

監視対象の過去から現在までの状況を示すレポートです。

レコード

目的ごとに分類された稼働情報の集まりです。例えば，SystemOverview(PI)レコードは，CPU使用率や物理メモリー領域の未使用サイズなど，システムの概要を把握するための稼働情報の集まりです。監視エージェントは，レコードの単位で稼働情報を収集します。収集できるレコードは，エージェントプログラムによって異なります。

レポート

PFM - RMが収集したパフォーマンスデータをグラフィカルに表示する際の情報を定義したものです。主に，次の情報を定義します。

レポートに表示させるレコード

パフォーマンスデータの表示項目

パフォーマンスデータの表示形式（表やグラフなど）

（ワ行）

ワークグループ

PFM - RM for Platformが実行されているプロセスを監視するまとまりの単位のことです。ワークグループは，次の単位で指定できます。

Windowsユーザー

Windowsグループ

プロセスによって実行されているプログラム

索引

A

Action Handler（用語解説）[1]

C

Correlator（用語解説）[1]

I

IPv4環境とIPv6環境での通信について[1]

J

JP1/SLM（用語解説）[1]

JP1/SLMとの連携[1]

M

Master Manager（用語解説）[1]

Master Store（用語解説）[1]

N

Name Server（用語解説）[1]

O

ODBCキーフィールド（用語解説）[1]

ODBCキーフィールド一覧[1]

P

PDレコードタイプ[1]

PDレコードタイプ（用語解説）[1]

Performance Management（用語解説）[1]

Performance Managementシステムの障害回復（トラブルシューティング）[1]

Performance Managementの障害検知（トラブルシューティング）[1]

PFM - Agent（用語解説）[1]

PFM - Base（用語解説）[1]

PFM - Manager（用語解説）[1]

PFM - Managerが停止した場合の影響と対処（クラスタシステムの場合）[1]

PFM - Manager名（用語解説）[1]

PFM - RM（用語解説）[1]

PFM - RM for Platformの運用方式の変更[1]

PFM - RM for Platformの運用方式の変更（クラスタシステムの場合）[1]

PFM - RM for Platformの概要[1]

PFM - RM for Platformの機能[1]

PFM - RM for Platformの構成（クラスタシステムの場合）[1]

PFM - RM for Platformのシステム構成の変更[1]

PFM - RM for Platformのシステム構成の変更（クラスタシステムの場合）[1]

PFM - RM for Platformの特長[1]

PFM - RM for Platformのバックアップとリストア[1]

PFM - RM for Platformのプロパティ[1]

PFM - RM for Platformのポート番号[1]

PFM - RM for Platformを用いたパフォーマンス監視の目的[1]

PFM - RMホスト（用語解説）[1]

PFM - RMホストに障害が発生した場合のフェールオーバー（クラスタシステムの場合）[1]

PFM - View名（用語解説）[1]

PFM - Web Console（用語解説）[1]

PIレコードタイプ[1]

PIレコードタイプ（用語解説）[1]

PLレコードタイプ（用語解説）[1]

Product Detailレコードタイプ（用語解説）[1]

Product Intervalレコードタイプ（用語解説）[1]

Product Logレコードタイプ（用語解説）[1]

R

Remote Monitor Collector（用語解説）[1]

Remote Monitor Collectorサービスのプロパティ一覧[1]

Remote Monitor Store（用語解説）[1]

Remote Monitor Storeサービスのプロパティ一覧[1]

S

SSHの接続設定方法（UNIX版のクラスタシステムの場合）[1]

SSHの接続設定方法（Windows版のクラスタシステムの場合）[1]

Storeデータベース[1]

Storeデータベース（用語解説）[1]

T

Trap Generator（用語解説）[1]

U

UNIX版のSSHの接続設定方法[1]

UNIX版のアンインストールおよびアンセットアップする前の注意事項[1]

UNIX版のアンインストール手順[1]

UNIX版のアンインストールとアンセットアップ[1]

UNIX版のアンセットアップ手順[1]

UNIX版のインストール手順[1]

UNIX版のインストールとセットアップ[1]

UNIX版のインストールとセットアップに関する注意事項[1]

UNIX版のインストールとセットアップの流れ[1]

UNIX版のインストールの前に確認すること[1]

UNIX版のクラスタシステムでのSSHの接続設定方法[1]

UNIX版のクラスタシステムでのアンインストール手順[1]

UNIX版のクラスタシステムでのアンインストールとアンセットアップ[1]

UNIX版のクラスタシステムでのアンインストールとアンセットアップの流れ[1]

UNIX版のクラスタシステムでのアンセットアップ手順[1]

UNIX版のクラスタシステムでのインストール手順[1]

UNIX版のクラスタシステムでのインストールとセットアップ[1]

UNIX版のクラスタシステムでのインストールとセットアップの流れ[1]

UNIX版のクラスタシステムでのインストールの前に確認すること[1]

UNIX版のクラスタシステムでのセットアップ手順[1]

UNIX版のセットアップ手順[1]

W

Webブラウザでマニュアルを参照するための設定[1]

Windowsイベントログとsyslogの一覧[1]

Windows版のSSHの接続設定方法（PFM - RMホストがWindowsで監視対象ホストがUNIXの場合）[1]

Windows版のアンインストールおよびアンセットアップする前の注意事項[1]

Windows版のアンインストール手順[1]

Windows版のアンインストールとアンセットアップ[1]

Windows版のアンセットアップ手順[1]

Windows版のインストール手順[1]

Windows版のインストールとセットアップ[1]

Windows版のインストールとセットアップに関する注意事項[1]

Windows版のインストールとセットアップの流れ[1]

Windows版のインストールの前に確認すること[1]

Windows版のクラスタシステムでのSSHの接続設定方法[1]

Windows版のクラスタシステムでのアンインストール手順[1]

Windows版のクラスタシステムでのアンインストールとアンセットアップ[1]

Windows版のクラスタシステムでのアンインストールとアンセットアップの流れ[1]

Windows版のクラスタシステムでのアンセットアップ手順[1]

Windows版のクラスタシステムでのインストール手順[1]

Windows版のクラスタシステムでのインストールとセットアップ[1]

Windows版のクラスタシステムでのインストールとセットアップの流れ[1]

Windows版のクラスタシステムでのインストールの前に確認すること[1]

Windows版のクラスタシステムでのセットアップ手順[1]

Windows版のセットアップ手順[1]

WMIの接続設定方法[1]

WMIの接続設定方法（クラスタシステムの場合）[1]

あ

アクション[1]

アクション（用語解説）[1]

アラーム[1]

アラーム（用語解説）[1]

アラーム一覧[1]

アラームおよびレポートが容易に設定できます[1]

アラームテーブル[1]

アラームテーブル（用語解説）[1]

アンインストールおよびアンセットアップする前の注意事項（UNIX版）[1]

アンインストールおよびアンセットアップする前の注意事項（Windows版）[1]

アンインストール手順（UNIX版）[1]

アンインストール手順（UNIX版のクラスタシステムの場合）[1]

アンインストール手順（Windows版）[1]

アンインストール手順（Windows版のクラスタシステムの場合）[1]

アンインストールとアンセットアップ（UNIX版）[1]

アンインストールとアンセットアップ（UNIX版のクラスタシステムの場合）[1]

アンインストールとアンセットアップ（Windows版）[1]

アンインストールとアンセットアップ（Windows版のクラスタシステムの場合）[1]

アンインストールとアンセットアップの流れ（UNIX版のクラスタシステムの場合）[1]

アンインストールとアンセットアップの流れ（Windows版のクラスタシステムの場合）[1]

アンセットアップ手順（UNIX版）[1]

アンセットアップ手順（UNIX版のクラスタシステムの場合）[1]

アンセットアップ手順（Windows版）[1]

アンセットアップ手順（Windows版のクラスタシステムの場合）[1]

い

インスタンス（用語解説）[1]

インスタンス環境の更新[1]

インスタンス環境の更新（クラスタシステムの場合）[1]

インスタンス番号（用語解説）[1]

インストール手順（UNIX版）[1]

インストール手順（UNIX版のクラスタシステムの場合）[1]

インストール手順（Windows版）[1]

インストール手順（Windows版のクラスタシステムの場合）[1]

インストールとセットアップ[1]

インストールとセットアップ（UNIX版）[1]

インストールとセットアップ（UNIX版のクラスタシステムの場合）[1]

インストールとセットアップ（Windows版）[1]

インストールとセットアップ（Windows版のクラスタシステムの場合）[1]

インストールとセットアップの流れ（UNIX版）[1]

インストールとセットアップの流れ（UNIX版のクラスタシステムの場合）[1]

インストールとセットアップの流れ（Windows版）[1]

インストールとセットアップの流れ（Windows版のクラスタシステムの場合）[1]

インストールの前に確認すること（UNIX版）[1]

インストールの前に確認すること（UNIX版のクラスタシステムの場合）[1]

インストールの前に確認すること（Windows版）[1]

インストールの前に確認すること（Windows版のクラスタシステムの場合）[1]

う

運用（クラスタシステムの場合）[1]

え

エージェント（用語解説）[1]

エージェント階層でアプリケーション定義のテンプレートを利用する[1]

エージェント階層で監視対象の設定を削除する[1]

エージェント階層で監視対象を設定する[1]

か

監視対象の更新[1]

監視対象の更新（クラスタシステムの場合）[1]

監視対象ホスト[1]

監視対象ホスト（用語解説）[1]

監視テンプレート[1]、[2]

監視テンプレート（用語解説）[1]

監視二重化（用語解説）[1]

監視ホスト[1]

管理ツール（用語解説）[1]

き

機能ID（用語解説）[1]

共通アカウント情報[1]、[2]

共通メッセージログ[1]

く

クラスタシステム（用語解説）[1]

クラスタシステムでのPFM - RM for Platformの運用方式の変更[1]

クラスタシステムでのPFM - RM for Platformの構成[1]

クラスタシステムでのWMIの接続設定方法[1]

クラスタシステムでのインスタンス環境の更新[1]

クラスタシステムでの運用[1]

クラスタシステムでの監視対象の更新[1]

クラスタシステムでの論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポート[1]

クラスタシステムでも運用できます[1]

グループエージェント[1]

こ

構築前のシステム見積もり[1]

コマンドで監視対象の設定を削除する[1]

コマンドで監視対象を設定する[1]

さ

サービスID（用語解説）[1]

サービス階層で監視対象の設定内容を確認または変更する[1]

サービス階層で監視対象の設定を削除する[1]

サービス階層で監視対象を設定する[1]

し

識別子一覧[1]

システムが正常に動作しているかどうかを監視します[1]

システムの負荷要因を究明し，システムリソースへの影響を把握します[1]

実行系ノード（用語解説）[1]

収集したパフォーマンスデータを効果的に活用できます[1]

す

スタンドアロンモード（用語解説）[1]

ステータス管理機能（用語解説）[1]

スワッピング[1]

せ

セカンダリー（用語解説）[1]

セットアップ手順（UNIX版）[1]

セットアップ手順（UNIX版のクラスタシステムの場合）[1]

セットアップ手順（Windows版）[1]

セットアップ手順（Windows版のクラスタシステムの場合）[1]

た

待機系ノード（用語解説）[1]

単数インスタンスレコード（用語解説）[1]

て

ディスク占有量[1]

ディスクの監視例[1]

ディレクトリおよびファイル一覧[1]

データ型一覧[1]

データベースID（用語解説）[1]

データモデル[1]、[2]

データモデル（用語解説）[1]

と

動作ログに出力される事象の種別[1]

動作ログの出力[1]

動作ログの出力形式[1]

動作ログの保存形式[1]

動作ログを出力するための設定[1]

トラブルシューティング[1]

トラブルシューティング時にUNIX環境で採取が必要な資料[1]

トラブルシューティング時にUNIX環境で採取する資料の採取方法[1]

トラブルシューティング時にWindows環境で採取が必要な資料[1]

トラブルシューティング時にWindows環境で採取する資料の採取方法[1]

トラブルシューティング時に採取が必要な資料[1]

トラブルシューティング時に採取する資料の採取方法[1]

トラブルシューティング時に採取するログ情報[1]

トラブルシューティング時に採取するログ情報の種類[1]

トラブルシューティング時に参照するログファイルおよびディレクトリ一覧[1]

トラブルへの対処手順[1]

トラブルへの対処方法[1]

ドリルダウンレポート（用語解説）[1]

ね

ネットワークの監視例[1]

は

バージョンアップ手順とバージョンアップ時の注意事項[1]

バージョン互換[1]

バインド[1]

バインド（用語解説）[1]

バックアップ[1]

パフォーマンス監視のしかた[1]

パフォーマンスデータ（用語解説）[1]

パフォーマンスデータ収集の流れ[1]

パフォーマンスデータの格納先の変更[1]

パフォーマンスデータの収集・管理[1]

パフォーマンスデータの性質に応じた方法で収集できます[1]

パフォーマンスデータを保存できます[1]

ひ

非対話形式（コマンド）（用語解説）[1]

ふ

ファイアウォールの通過方向[1]

フィールド[1]

フィールド（用語解説）[1]

フェールオーバー（用語解説）[1]

フェールオーバー時の処理（クラスタシステム）[1]

複数インスタンスレコード（用語解説）[1]

複数の監視対象ホストのパフォーマンスデータを集約して監視・分析できます[1]

複数の監視対象ホストをリモート監視できます[1]

物理ホスト（用語解説）[1]

プライマリー（用語解説）[1]

プロセス一覧[1]

プロセス一覧（UNIXの場合）[1]

プロセス一覧（Windowsの場合）[1]

プロセスおよびサービスの監視例[1]

プロセスの稼働・非稼働情報収集時にアラームが発生したときの対応例[1]

プロセスの稼働・非稼働情報収集の設定[1]

プロセスの稼働・非稼働情報収集の設定（エージェント階層での設定）[1]

プロセスの稼働・非稼働情報収集の設定（コマンドでの設定）[1]

プロセスの稼働・非稼働情報収集の設定（サービス階層での設定）[1]

プロセッサの監視例[1]

プロダクトID（用語解説）[1]

プロパティ一覧（Remote Monitor Collectorサービス）[1]

プロパティ一覧（Remote Monitor Storeサービス）[1]

プロパティ一覧（リモートエージェントとグループエージェント）[1]

へ

ページフォルト[1]

ページング[1]

ベースライン[1]

ヘルスチェック監視[1]

ほ

ポート番号一覧[1]

ま

マニュアルの参照手順[1]

マニュアルを参照するための設定手順[1]

め

メッセージ[1]

メッセージ一覧[1]

メッセージの記載形式[1]

メッセージの形式[1]

メッセージの出力形式[1]

メッセージの出力先一覧[1]

メモリー所要量[1]

メモリーの監視例[1]

よ

用語解説[1]

ら

ライフタイム（用語解説）[1]

り

リアルタイムレポート[1]

リアルタイムレポート（用語解説）[1]

リストア[1]

リモートエージェント[1]

リモートエージェントとグループエージェントのプロパティ一覧[1]

リモート監視[1]

リモート監視（用語解説）[1]

履歴レポート[1]

履歴レポート（用語解説）[1]

れ

レコード[1]、[2]

レコード（用語解説）[1]

レコード一覧[1]

レコードのデータソース[1]

レコードのデータソース（監視対象ホストがUNIXの場合）[1]

レコードのデータソース（監視対象ホストがWindowsの場合）[1]

レポート[1]

レポート（用語解説）[1]

レポート一覧[1]

ろ

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポート（クラスタシステムの場合）[1]

わ

ワークグループ（用語解説）[1]