JP1 Version 11　JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド

3021-3-A08-30

前書き

対象製品

適用OSのバージョン，JP1/Integrated Management - Manager，およびJP1/Integrated Management - Viewが前提とするサービスパックやパッチなどの詳細については各製品のリリースノートで確認してください。

●JP1/Integrated Management - Manager（適用OS：Windows）

P-2A2C-8EBL JP1/Integrated Management - Manager 11-50

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A2C-9MBL JP1/Integrated Management - Manager 11-50 (適用OS: Windows Server 2016，Windows Server 2012，Windows Server 2008 R2)

P-CC2A2C-6HBL JP1/Integrated Management - View 11-50 (適用OS: Windows Server 2016，Windows 10，Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008 R2)

●JP1/Integrated Management - Manager（適用OS：AIX）

P-1M2C-8EBL JP1/Integrated Management - Manager 11-50

製品構成一覧および内訳形名

P-CC1M2C-9MBL JP1/Integrated Management - Manager 11-50 (適用OS: AIX)

P-CC2A2C-6HBL JP1/Integrated Management - View 11-50 (適用OS: Windows Server 2016，Windows 10，Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008 R2)

●JP1/Integrated Management - Manager（適用OS：Linux）

P-812C-8EBL JP1/Integrated Management - Manager 11-50

製品構成一覧および内訳形名

P-CC812C-9MBL JP1/Integrated Management - Manager 11-50 (適用OS: Linux 7，Linux 6 (x64)，Oracle Linux 7，Oracle Linux 6 (x64)，CentOS 7，CentOS 6 (x64))

P-CC9W2C-9MBL JP1/Integrated Management - Manager 11-50 (適用OS: SUSE Linux 12)

P-CC2A2C-6HBL JP1/Integrated Management - View 11-50 (適用OS: Windows Server 2016，Windows 10，Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008 R2)

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，Cosminexus，HiRDB，JP1，ServerConductorは，株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

Active Directoryは，米国Microsoft Corporationの，米国およびその他の国における登録商標または商標です。

IBM，AIXは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

MicrosoftおよびHyper-Vは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

RSAおよびBSAFEは，米国EMC コーポレーションの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

すべてのSPARC商標は，米国SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC商標がついた製品は，米国Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。

SUSEは，米国およびその他の国におけるSUSE LLCの登録商標または商標です。

UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

This product includes software developed by Ben Laurie for use in the Apache-SSL HTTP server project.

Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).

Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England. The original software is available from ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/

This product includes software developed by Ralf S. Engelschall <rse@engelschall.com> for use in the mod_ssl project (http://www.modssl.org/).

This product includes software developed by Andy Clark.

This product includes software developed by Daisuke Okajima and Kohsuke Kawaguchi (http://relaxngcc.sf.net/).

This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

This product includes software developed by the Java Apache Project for use in the Apache JServ servlet engine project (http://java.apache.org/).

本製品は，米国EMC コーポレーションのRSA BSAFE(R)ソフトウェアを搭載しています。

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記

製品名

Hyper-V

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Hyper-V(R)

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Hyper-V(R)

IE

Windows Internet Explorer

Windows(R) Internet Explorer(R)

SCVMM

Microsoft(R) System Center Virtual Machine Manager 2008

Microsoft(R) System Center Virtual Machine Manager 2012

Windows 7

Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise

Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional

Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate

Windows 8

Windows(R) 8 Enterprise

Windows(R) 8 Pro

Windows 8.1

Windows(R) 8.1 Enterprise

Windows(R) 8.1 Pro

Windows 10

Windows(R) 10 Enterprise 32-bit

Windows(R) 10 Enterprise 64-bit

Windows(R) 10 Home 32-bit

Windows(R) 10 Home 64-bit

Windows(R) 10 Pro 32-bit

Windows(R) 10 Pro 64-bit

Windows Server 2008

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard

Windows Server 2008 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard

Windows Server 2012

Windows Server 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard

Windows Server 2012 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard

Windows Server 2016

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard

Windows Server 2016，Windows 10，Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，およびWindows Server 2008 R2を総称してWindowsと表記することがあります。

発行

2017年11月　3021-3-A08-30

著作権

Copyright (C) 2016, 2017, Hitachi, Ltd.

Copyright (C) 2017, Hitachi Solutions, Ltd.

奥付

マニュアル発行元

株式会社 日立製作所

〒100‒8280　東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

変更内容

変更内容(3021-3-A08-30)　JP1/Integrated Management - Manager　11-50

追加・変更内容

変更個所

11-10以前のJP1/IM - Managerからバージョンアップした場合，自動アクション定義ファイルの更新が必要であることを追加した。

1.18.3(2)，2.17.5(3)，4.5.2

取得したJP1イベントを自動アクションの実行対象外にする共通除外条件群（拡張）を設定できるようになった。

4.2.4(3)，

4.2.4(3)(b)

共通除外条件群（拡張）の定義件数を最大2,500件に拡張した。

4.2.4(3)(b)

定義した自動アクションをJP1/IM - Viewの［アクション設定］画面，またはjcachangeコマンドで有効，無効を切り替えることができるようになった。

4.5.2(1)

共通除外条件による除外処理，および共通除外条件定義の更新処理の履歴ファイルが出力されるようになった。

6.1.3(2)，7.1.3(2)

JP1/Service Supportと連携するための設定に，インシデントの登録モードを3に設定した場合の手順を追加した。

9.1.1

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，JP1/Integrated Management - ManagerおよびJP1/Integrated Management - Viewのシステム構築方法について説明したものです。なお，このマニュアルでは，JP1/Integrated Management - ManagerおよびJP1/Integrated Management - Viewを総称して，JP1/Integrated ManagementまたはJP1/IMと表記します。

対象読者

オープンプラットフォームのシステムを管理するインフラを，JP1/IMで構築される方を対象としています。具体的には次の方を対象としています。

システムで発生する事象を一元監視するシステムをJP1/IMを使って構築されるシステム管理者

OSおよびアプリケーションについて知識がある方

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章から構成されています。

第1章　インストールとセットアップ（Windowsの場合）

Windows環境でJP1/IMをインストールおよびセットアップする手順について説明しています。

第2章　インストールとセットアップ（UNIXの場合）

UNIX環境でJP1/IMをインストールおよびセットアップする手順について説明しています。

第3章　IM構成管理によるシステムの階層構成の設定

IM構成管理を使用する場合にシステムの階層構成（IM構成）を設定する方法について説明しています。

第4章　セントラルコンソールの設定

セントラルコンソールを使用するための環境を設定する方法について説明しています。

第5章　セントラルスコープの設定

セントラルスコープを使用するための環境を設定する方法について説明しています。

第6章　クラスタシステムでの運用と環境構築（Windowsの場合）

Windowsの場合のJP1/IM - Managerのクラスタシステムでの運用と環境構築について説明しています。

第7章　クラスタシステムでの運用と環境構築（UNIXの場合）

UNIXの場合のJP1/IM - Managerのクラスタシステムでの運用と環境構築について説明しています。

第8章　ネットワーク構成に応じた運用と環境構築

ネットワーク構成（JP1/IM - Managerのホストが複数のネットワークに接続された構成，およびファイアウォールを経由した構成）に応じた運用と環境構築について説明しています。

第9章　ほかのJP1製品と連携するための設定

JP1/IMとほかのJP1製品（JP1/Service Support，JP1/Navigation Platform，JP1/IM - Rule Operation，JP1/AJS，およびJP1/PFM）を連携する場合の環境設定について説明しています。

マニュアルの体系

JP1/IMのマニュアルでは，システムの設計・構築・運用などのシステムのライフサイクルでの段階ごとに必要な情報を説明しています。目的に合わせて必要なマニュアルをお読みください。

JP1/IMのマニュアルとシステムのライフサイクルの関係を次の図に示します。

このマニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用する記号を次に示します。

記号

意味

［　］

メニュー項目，画面名，ボタン名，およびキーボードのキーなどを示す。

例

メニュー項目：［新規作成］

画面名：［ログイン］画面

ボタン名：［OK］ボタン

キーボードのキー：［Ctrl］キー

［　］−［　］

画面のメニューから項目を選択する操作を示す。

例

［ファイル］−［新規作成］を選択する。

上記の例では，メニューバーの［ファイル］を選んで，プルダウンメニューの［新規作成］を選択することを示す。

コマンドの文法で使用する記号

コマンドとパラメーターの説明で使用する記号を，次のように定義します。

記号

意味

｜

(ストローク)

複数の項目に対し，項目間の区切りを示し，「または」の意味を示す。

例

「A｜B｜C」は，「A，BまたはC」を示す。

｛　｝

この記号で囲まれている複数の項目の中から，必ず一つの項目を選択する。項目の区切りは|で示す。

例

｛A｜B｜C｝は「A，BまたはCのどれかを指定する」ことを示す。

[　]

この記号で囲まれている項目は任意に指定できる（省略してもよい）。

複数の項目が記述されている場合には，すべてを省略するか，どれか一つを選択する。

例

[A]は「何も指定しない」か「Aを指定する」ことを示す。

[B | C]は「何も指定しない」か「BまたはCを指定する」ことを示す。

△

空白を表す。

△₀：0個以上の空白（空白を省略できる）

△₁：1個以上の空白（空白を省略できない）

▲

タブを表す。

例

▲Aとした場合に，Aの前にタブがあることを示す。

図中で使用する記号

このマニュアルの図中で使用する記号を，次のように定義します。

Windows版JP1/IM，JP1/Baseのインストール先フォルダの表記

このマニュアルでは，Windows版JP1/IM，JP1/Baseのインストール先フォルダを次のように表記しています。

製品名

インストール先フォルダの表記

デフォルトインストール先フォルダ※

JP1/IM - View

Viewパス

システムドライブ:¥Program Files¥Hitachi¥JP1CoView

JP1/IM - Manager

Managerパス

システムドライブ:¥Program Files¥Hitachi¥JP1IMM

Consoleパス

システムドライブ:¥Program Files¥Hitachi¥JP1Cons

Scopeパス

システムドライブ:¥Program Files¥Hitachi¥JP1Scope

JP1/Base

Baseパス

システムドライブ:¥Program Files¥Hitachi¥JP1Base

注※　各製品をデフォルトのままインストールした場合のインストール先フォルダを表しています。「システムドライブ:¥Program Files」と表記している部分は，インストール時のOS環境変数によって決定されるため，環境によって異なる場合があります。

このマニュアルで使用する「Administrators権限」について

このマニュアルで表記している「Administrators権限」とは，ローカルPCに対するAdministrators権限です。ローカルPCに対してAdministrators権限を持つユーザーであれば，ローカルユーザー，ドメインユーザーおよび，Active Directory環境で動作に違いはありません。

オンラインマニュアルについて

JP1/IMでは，WWWブラウザーで参照できるHTMLマニュアルを提供しています。

オンラインマニュアルの内容は，このマニュアルと同様です。

オンラインマニュアルは，次の操作で目次が表示されます。

JP1/IM - View：［ヘルプ］−［目次］を選択する。

注意事項

スタートメニューからオンラインマニュアルを表示させると，OSの設定によってすでに表示されているブラウザーの画面上にHTMLマニュアルが表示されることがあります。

1　インストールとセットアップ（Windowsの場合）

この章では，Windows環境でJP1/IMをインストール，およびセットアップする手順について説明します。

1.1　インストールとセットアップの流れ（Windowsの場合）

インストールの開始からセットアップの終了までの作業の流れを，マネージャーの場合，エージェントの場合，リモートの監視対象ホストの場合およびビューアーの場合に分けて示します。なお，アンインストール手順の詳細については，「1.21.1　アンインストール手順（Windowsの場合）」を参照してください。

図1‒1　インストールとセットアップの作業の流れ（マネージャー）

図1‒2　インストールとセットアップの作業の流れ（エージェント）

図1‒3　インストールとセットアップの作業の流れ（ビューアー）

リモートの監視対象ホストでログ監視をするための設定については，「1.17　リモートの監視対象ホストでログ監視をするための設定（Windowsの場合）」を参照してください。

通信データを暗号化する通信暗号化機能を使用するための設定については，「8.4　暗号化通信の構築」を参照してください。

1.2　インストール前に必要な作業（Windowsの場合）

1.2.1　JP1/IMのセットアップ内容の設計（Windowsの場合）

インストール作業に入る前に，JP1/IMのセットアップ内容について検討し，設定する内容をまとめておいてください。

セットアップ内容の設計については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「第3編　設計編」を参照してください。

1.2.2　システム環境の構築（Windowsの場合）

(1)　OSの環境構築

JP1/IMのインストール前に，次を満たすOSの環境を構築してください。

JP1/IMの前提バージョンのOSであること

JP1/IMの前提とするサービスパックやパッチが適用されていること

ホスト名解決，IPアドレス解決が一意に行えること

JP1/IM - ManagerおよびJP1/IM - Viewのリリースノートを参照して，JP1/IMが前提とするサービスパックやパッチを確認し，OSに適用してください。

1.2.3　前提プログラムのインストール（Windowsの場合）

(1)　JP1/Baseのインストール

JP1/IMのマネージャーおよびエージェントには，JP1/IMの前提製品であるJP1/Baseをインストールする必要があります。

マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「1.5　JP1/IM - Managerの構成」を参照し，システム構成を確認してください。また，JP1/Baseのインストール方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

1.3　インストール（Windowsの場合）

ここでは，JP1/IM - ManagerおよびJP1/IM - Viewをインストールする手順について説明します。なお，インストール作業を行うユーザーは，Administrators権限が必要です。

1.3.1　インストール手順（Windowsの場合）

JP1/IM - ManagerおよびJP1/IM - Viewをインストールする手順について説明します。

(1)　JP1/IM - Managerのインストールの手順

次の手順でインストールします。

すべてのプログラムを終了する。

インストールする前に，すべてのプログラムを終了してください。

「JP1/Base」のサービスを停止してください。

バージョンアップインストールをする場合，「JP1/IM-Manager」サービスを停止してください。また，バージョンアップインストールをするJP1/IM - Managerに接続中のJP1/IM - Viewがある場合は，ログアウトしてください。

提供媒体を該当するドライブに入れ，インストールする。

自動的に起動するインストーラーの指示に従ってインストールします。

インストールするソフトウェアを選択したあと，次の項目を入力します。

ユーザー情報

新規インストールの場合だけ入力します。

旧バージョンのJP1/IM - Managerからバージョンアップした場合は，旧バージョンで設定した情報を引き継ぎます。

インストール先フォルダ

x64環境の場合，システムドライブ¥Program Files¥配下（x86が付いていないProgram Filesフォルダ）にはインストールしないでください。64ビットモジュールと混在することによって，動作上問題が発生することがあります。

JP1/IM - Managerをインストールすると，次に示すインストール先フォルダが作成されます。

表1‒1　インストール時に作成されるフォルダ

製品

作成されるフォルダ※1

説明

JP1/IM - Manager

インストール先フォルダ¥JP1IMM¥※2

JP1/IM - Manager情報が格納される。

インストール先フォルダ¥JP1Cons¥※2

セントラルコンソール情報が格納される。

インストール先フォルダ¥JP1Scope¥※2

セントラルスコープ情報が格納される。

注※1　インストール先フォルダのデフォルト値は"システムドライブ:¥Program Files¥Hitachi"です。Windowsの場合，「システムドライブ:¥Program Files」と表記している部分は，インストール時のOS環境変数によって決定されるため，環境によって異なる場合があります。

注※2　異なるフォルダに旧バージョンのJP1/IM - Managerをインストールしていた場合は，旧バージョンのインストール先フォルダを引き継ぎます。その場合，上に示すフォルダは作成されません。

なお，JP1/IM - Managerのインストール先フォルダに指定できるドライブは固定ディスクだけです。

再起動を要求された場合は，Windowsを再起動する。

統合トレース機能（HNTRLib2）がインストールされる時に再起動が必要です。詳細については，「1.3.3　インストール時の注意事項（Windowsの場合）」を参照してください。

重要

IMデータベースをセットアップ済みの環境で，JP1/IM - Managerをバージョンアップした場合，jimdbupdateコマンドを実行してIMデータベースを更新してください。IMデータベースを更新していない場合は，JP1/IM - Managerを起動したときに警告メッセージが表示されます。

JP1/IM - Managerのインストール先フォルダに指定できるドライブは固定ディスクだけです。リムーバブルディスク，ネットワークドライブ，UNCパスにはインストールできません。

(2)　JP1/IM - Viewのインストールの手順

次の手順でインストールします。

すべてのプログラムを終了する。

インストールする前に，すべてのプログラムを終了してください。

提供媒体を該当するドライブに入れ，インストールする。

自動的に起動するインストーラーの指示に従ってインストールします。

インストールするソフトウェアを選択したあと，次の項目を入力します。

ユーザー情報

新規インストールの場合だけ入力します。

インストール先フォルダ

x64環境の場合，システムドライブ¥Program Files¥配下（x86が付いていないProgram Filesフォルダ）にはインストールしないでください。64ビットモジュールと混在することによって，動作上問題が発生することがあります。

JP1/IM - Viewをインストールすると，次に示すインストール先フォルダが作成されます。

表1‒2　インストール時に作成されるフォルダ

製品

作成されるフォルダ※1

説明

JP1/IM - View

インストール先フォルダ¥JP1CoView¥※2

JP1/IM - View情報が格納される。

注※1　インストール先フォルダのデフォルト値は"システムドライブ:¥Program Files¥Hitachi"です。Windowsの場合，「システムドライブ:¥Program Files」と表記している部分は，インストール時のOS環境変数によって決定されるため，環境によって異なる場合があります。

注※2　異なるフォルダに旧バージョンのJP1/IM - Viewをインストールしていた場合は，旧バージョンのインストール先フォルダを引き継ぎます。その場合，上に示すフォルダは作成されません。

なお，JP1/IM - Viewのインストール先フォルダに指定できるドライブは固定ディスクだけです。

再起動を要求された場合は，Windowsを再起動する。

統合トレース機能（HNTRLib2）がインストールされるときに再起動が必要です。詳細については，「1.3.3　インストール時の注意事項（Windowsの場合）」を参照してください。

重要

JP1/IM - Viewのインストール先フォルダに指定できるドライブは固定ディスクだけです。リムーバブルディスク，ネットワークドライブ，UNCパスにはインストールできません。

旧バージョンからバージョンアップする場合，JP1/IM - Viewが固定ディスク以外にインストールされているときはバージョンアップできません。

(3)　各種インストールについて

バージョンアップインストールについて

旧バージョンからバージョンアップする場合は，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「12.2　旧バージョンのJP1/IMからのバージョンアップについて」を参照してバージョンアップ時の注意について事前に知っておいてください。

JP1/NETM/DM，JP1/IT Desktop Management 2およびJob Management Partner 1/Software Distributionを使ったリモートインストールについて

JP1/IMは，JP1/NETM/DM，JP1/IT Desktop Management 2およびJob Management Partner 1/Software Distributionを使ったリモートインストール（ソフトウェア配布）に対応しており，JP1/IM の新規インストールおよびバージョンアップができます。実際の操作・運用方法については，JP1/NETM/DM，JP1/IT Desktop Management 2またはJob Management Partner 1/Software Distributionのマニュアルを参照してください。JP1/IMをパッケージングする際は，必ずJP1/NETM/DM 09 -00 以降，Job Management Partner 1/Software Distribution 09 -00 以降，または JP1/IT Desktop Management 2のパッケージャを使用してください。なお，JP1/NETM/DMは日本でだけ販売している製品です。

1.3.2　インストール直後に必要な設定（Windowsの場合）

インストール後にロケール（システムロケール）を変更する場合は，次の表に示す文字コードの設定が必要になります。JP1/Baseで設定します。

表1‒3　Windowsの文字コード

OS

言語種別

文字コード

Windows

日本語

SJIS

中国語

GB18030

英語

C

(1)　文字コードの設定手順

jp1bs_param.confを編集する。

Baseパス¥conf¥jp1bs_param.confファイルをエディターで開き，"LANG"="文字コード"の文字コードの部分に，上の表で示した文字コードの値を設定してください。

ファイルを保存したあと，Administrators権限で次に示すコマンドを実行する。

Baseパス¥bin¥jbssetcnf Baseパス¥conf¥jp1bs_param.conf

JP1/BaseおよびJP1/IM - Managerを起動または再起動する。

設定はJP1/BaseおよびJP1/IM - Managerの起動時に有効になります。JP1/BaseおよびJP1/IM - Managerが起動済みの場合は，再起動してください。

メモ

文字コードを設定して運用を開始した後でも，この手順で文字コードの変更ができます。

1.3.3　インストール時の注意事項（Windowsの場合）

製品間の関連について

JP1/IM - ManagerはJP1/Baseを前提製品としています。製品のインストール時には，次の点に注意してください。

前提製品がある場合は，前提の製品から順にインストールしてください。

JP1/Base，JP1/IM - Managerの順序にインストールしてください。

JP1/Baseを停止してから，JP1/IM - Managerをインストールしてください。JP1/Baseの停止を忘れた場合は，必ずJP1/Baseを再起動してください。再起動しなかった場合は，システム構成情報を正しく管理できません。

統合トレース機能（HNTRLib2）について

JP1/IM - ViewまたはJP1/Baseのインストール時に，統合トレース機能（HNTRLib2）がインストールされます。このとき，Windowsのシステム環境変数PathにHNTRLib2のパス（システムドライブ:¥Program Files¥Common Files¥Hitachi※）が追加されます。

JP1/IM - Viewのインストール時に，Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2サービス（統合トレース）に「自動」が設定され，システムの起動時に自動起動するように初期設定されます。

注※　Windowsの場合，「システムドライブ:¥Program Files」と表記している部分は，インストール時のOS環境変数によって決定されるため，環境によって異なる場合があります。

Windows環境への設定

インストール時に次の情報をWindowsに設定します。

システム環境変数に，次のJP1/IMのbinフォルダのパスとHNTRLib2のパスを設定します。

・Consoleパス¥bin

　JP1/IM - Managerのインストール時に追加されます。

・Viewパス¥bin

　JP1/IM - Viewのインストール時に追加されます。

・システムドライブ:¥Program Files¥Common Files¥Hitachi※

　JP1/IM - ViewまたはJP1/Baseのどちらかのインストール時に追加されます。

servicesファイルに，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「付録C　ポート番号」のポート番号を設定します。なお，アンインストール時に，ポート番号は削除されます。

注※　Windowsの場合，「システムドライブ:¥Program Files」と表記している部分は，インストール時のOS環境変数によって決定されるため，環境によって異なる場合があります。

インストールパスの変更について

インストールパスを変更する場合は，一度アンインストールしてから再インストールしてください。

JP1/Baseのインストールパスを変更（アンインストールし，別フォルダに再インストール）した場合，JP1/IM - Managerをアンインストールしてから，再インストールする必要があります。

なお，JP1/Baseと同じホストにJP1/IM - Viewを再インストールする場合は，アンインストールしたあと，インストール先のconfフォルダおよびbinフォルダの下位のファイルを削除してから再インストールしてください。

JP1/IM - Manager，JP1/IM - View，またはJP1/Baseのインストールパスを変更する際に，バックアップから定義をリカバリーできません。再インストール後，定義を個別に設定し直してください。

再インストールについて

JP1/IM - Manager，JP1/IM - Viewのアンインストールでは，インストール後に作成された定義ファイルやログファイル，ユーザーが修正する可能性のあるファイルは削除されません。これらのファイルが残っている状態で再インストールすると，プログラムの動作が不正になる場合があります。したがって，再インストールする場合は，OSを必ず再起動し，JP1/IM - Manager，JP1/IM - Viewをインストールしていたフォルダをエクスプローラにより削除してから，再インストールしてください。

バージョンダウンインストールについて

JP1/IM - ManagerおよびJP1/IM - Viewは，バージョンダウンインストールに対応していません。インストールされている製品をバージョンダウンしたい場合は，製品をアンインストールしてから再インストールしてください。

1.4　IMデータベースの構築（Windowsの場合）

IMデータベースを使用して，システムで発生したイベントを監視します。IMデータベースには，統合監視DBとIM構成管理DBとがあります。統合監視DBは，セントラルコンソールを利用する場合に使用します。IM構成管理DBは，IM構成管理を使用してシステムの階層構成を管理します。統合監視DBとIM構成管理DBを使用した場合に利用できる機能の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「2.4　IMデータベースが提供する機能」を参照してください。

システム構築時および運用開始後に，統合監視DB，IM構成管理DBのどちらかまたは両方が必要になったときは，その時点でIMデータベースを構築できます。

IMデータベースは，JP1/IM - Managerサービスより先に，起動する必要があります。マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「3.1.1　Windowsの場合」を参照し，JP1/Baseの起動管理機能を使って設定してください。

統合監視DBには，JP1/IM - Managerサービスが起動したあとにイベントDBから取得したJP1イベントが格納されます。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.1.3(2)　統合監視DBを使用する場合のJP1イベント制御の仕組み」を参照してください。

ここでは，IMデータベースを構築する手順について説明します。

1.4.1　IMデータベースを構築するための準備（Windowsの場合）

IMデータベースを構築するために必要なデータベース領域のサイズやデータベース格納ディレクトリの情報を記述したセットアップ情報ファイルを準備します。

セットアップ情報ファイルを編集する。

設定例を次に示します。

#IM DATABASE SERVICE - DB Size

IMDBSIZE=S

#IM DATABASE SERVICE - Data Storage Directory

IMDBDIR=Managerパス¥database

#IM DATABASE SERVICE - Port Number

IMDBPORT=20700

#IM DATABASE SERVICE - DB Install Directory

IMDBENVDIR=Managerパス¥dbms

JP1/IM - MOを使用する場合で，JP1/IM - ManagerとJP1/IM - MOが異なるホストで動作するときは，セットアップ情報ファイルに記載する項目に「IMDBHOSTNAME」を追加する必要があります。セットアップ情報ファイルについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「セットアップ情報ファイル（jimdbsetupinfo.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

セットアップ情報ファイルの設定値を確認する。

次の項目を確認してください。

IMDBENVDIRおよびIMDBDIRに，ネットワークドライブやWindowsの予約デバイスファイルを指定していないか。また，シンボリックリンクを含むパスを指定していないか。

Application Experienceサービスのスタートアップの種類が無効になっていないことを確認する。

1.4.2　統合監視DBの設定（Windowsの場合）

統合監視DBを作成し，セントラルコンソール機能で統合監視DBを使用できるように設定します。統合監視DBを使用しない場合，この手順は不要です。

すでにIM構成管理DBをセットアップしているかどうかで，設定の手順が異なります。それぞれの設定手順を次に示します。

(1)　すでにIM構成管理DBをセットアップしている場合の手順

JP1/IM-Managerサービスを停止するかどうかで，設定の手順が異なります。それぞれの設定手順を次に示します。

JP1/IM-Managerサービスを停止して統合監視DBを作成する場合の手順

IMデータベースサービス（JP1/IM-Manager DB Server）が起動しているか確認する。

次のサービスを停止する。

JP1/IM-Managerサービス

JP1/IM - MOを使用している場合，接続元のJP1/IM - MOのJP1/IM - Message Optimizerサービス

jcodbsetupコマンドを実行し，統合監視DBを作成する。

jcodbsetup -s [-q]

jcoimdefコマンドを実行して，統合監視DBを有効にする。

jcoimdef -db ON

JP1/IM-Managerサービスを起動する。

JP1/IM-Managerサービスを停止しないで統合監視DBを作成する場合の手順

jcoimdefコマンドを実行して，IM構成管理サービス（jcfmain）を無効にする。

jcoimdef -cf OFF

JP1/IM-Managerサービスを再起動する。

IMデータベースサービス（JP1/IM-Manager DB Server）が起動しているか確認する。

次のサービスを停止する。

JP1/IM - MOを使用している場合，接続元のJP1/IM - MOのJP1/IM - Message Optimizerサービス

jcodbsetupコマンドを実行し，統合監視DBを作成する。

jcodbsetup -s [-q]

jcoimdefコマンドを実行して，統合監視DBを有効にする。

jcoimdef -db ON

jcoimdefコマンドを実行して，IM構成管理サービス（jcfmain）を有効にする。

jcoimdef -cf ON

JP1/IM-Managerサービスを再起動する。

jcodbsetupコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcodbsetup」（1.　コマンド）を参照してください。

jcoimdefコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

(2)　IM構成管理DBをセットアップしていない場合の手順

次のサービスを停止する。

JP1/IM - MOを使用している場合，接続元のJP1/IM - MOのJP1/IM - Message Optimizerサービス

jcodbsetupコマンドを実行し，統合監視DBを作成する。

jcodbsetup -f セットアップ情報ファイル名 [-q]

jcoimdefコマンドを実行して，統合監視DBを有効にする。

jcoimdef -db ON

JP1/IM-Managerサービスを再起動する。

jcodbsetupコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcodbsetup」（1.　コマンド）を参照してください。

jcoimdefコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

1.4.3　IM構成管理DBの設定（Windowsの場合）

IM構成管理DBを作成し，IM構成管理サービスをプロセス管理から起動できるように設定します。IM構成管理の機能を使用しない場合，この手順は不要です。

すでに統合監視DBをセットアップしているかどうかで，設定の手順が異なります。それぞれの設定手順を次に示します。

(1)　すでに統合監視DBをセットアップしている場合の手順

JP1/IM-Managerサービスを停止するかどうかで，設定の手順が異なります。それぞれの設定手順を次に示します。

JP1/IM-Managerサービスを停止してIM構成管理DBを作成する場合の手順

IMデータベースサービス（JP1/IM-Manager DB Server）が起動しているか確認する。

次のサービスを停止する。

JP1/IM-Managerサービス

JP1/IM - MOを使用している場合，接続元のJP1/IM - MOのJP1/IM - Message Optimizerサービス

jcfdbsetupコマンドを実行して，IM構成管理DBを作成する。

jcfdbsetup -s [-q]

JP1/IM-Managerサービスを停止しないでIM構成管理DBを作成する場合の手順

jcoimdefコマンドを実行して，統合監視DBを無効にする。

jcoimdef -db OFF

JP1/IM-Managerサービスを再起動する。

IMデータベースサービス（JP1/IM-Manager DB Server）が起動しているか確認する。

次のサービスを停止する。

JP1/IM - MOを使用している場合，接続元のJP1/IM - MOのJP1/IM - Message Optimizerサービス

jcfdbsetupコマンドを実行して，IM構成管理DBを作成する。

jcfdbsetup -s [-q]

jcoimdefコマンドを実行して，統合監視DBを有効にする。

jcoimdef -db ON

jcfdbsetupコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcfdbsetup」（1.　コマンド）を参照してください。

jcoimdefコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

(2)　統合監視DBをセットアップしていない場合の手順

jcfdbsetupコマンドを実行して，IM構成管理DBを作成する。

jcfdbsetup -f セットアップ情報ファイル名 [-q]

jcfdbsetupコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcfdbsetup」（1.　コマンド）を参照してください。

1.4.4　IM構成管理の機能を使用するための設定（Windowsの場合）

JP1/IM - Managerを新規にインストールした場合，IM構成管理の機能はデフォルトで無効になっています。システム構築時またはシステム運用時にIM構成管理を使用する場合は，「1.4.3　IM構成管理DBの設定（Windowsの場合）」の手順でIM構成管理DBを構築したあと，IM構成管理の機能を有効にする必要があります。

ここでは，IM構成管理の機能を有効にする手順について説明します。

jcoimdefコマンドを実行して，IM構成管理サービス（jcfmain）を有効にする。

jcoimdef -cf ON

JP1/IM - Managerを再起動する。

jco_spmd_statusコマンドを実行して，IM構成管理サービス（jcfmain）が稼働プロセスに表示されていることを確認する。

jcoimdefコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

jco_spmd_statusコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jco_spmd_status」（1.　コマンド）を参照してください。

1.4.5　IMデータベースの更新（Windowsの場合）

JP1/IM - ManagerをバージョンアップまたはJP1/IM - Managerの修正版を適用した場合にIMデータベースを使用しているときは，IMデータベースの更新処理が必要になります。次に示す手順に従い，IMデータベースを更新してください。

サービスの状態を確認する。

IMデータベースサービス（JP1/IM - Manager DB Server）が起動している。

JP1/IM-Managerサービスが停止している。

JP1/IM - MOを使用している場合は，接続元のJP1/IM - MOのJP1/IM - Message Optimizerサービスが停止している。

jimdbupdateコマンドを実行してIMデータベースの更新を確認する。

次のメッセージが出力された場合は，手順5を実行してください。

KNAN11201-I IMデータベースサービスは最新の状態です

次のメッセージが出力された場合は，手順3以降を実行してください。

KNAN11202-I IMデータベースサービスの上書きインストールが必要です

KNAN11207-I IMデータベースサービスのテーブルスキーマの更新が必要です

jimdbbackupコマンドを実行し，IMデータベースをバックアップする。

jimdbbackup -o バックアップファイル名 -m MAINT

jimdbupdateコマンドを実行し，IMデータベースを更新する。

jimdbupdate -i

次のサービスを開始する。

JP1/IM-Managerサービス

IMデータベースサービス（JP1/IM - Manager DB Server）

重要

jimdbupdateコマンドを実行する前に取得したIMデータベースの更新前のバックアップデータは，jimdbupdateコマンド実行後のIMデータベースにリカバリーしないでください。

jimdbupdateコマンドを実行したあとは，再度jimdbbackupコマンドでバックアップを取得してください。

1.5　サービスの起動順序の設定（Windowsの場合）

JP1/Baseの起動管理機能により，各JP1のサービスの起動順序を設定します。

起動順序制御の設定をする。

通常はデフォルトのまま運用できますが，例えば，次のような場合は設定をカスタマイズしてください。

JP1/Power Monitorにより起動停止を管理する

IMデータベースを使用する

設定内容の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のサービス起動終了順序の設定の章を参照してください。また，IMデータベースの起動については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「3.1　JP1/IM - Managerを起動する」を参照してください。

1.6　ユーザー認証の設定およびユーザーマッピングの設定（Windowsの場合）

JP1ユーザー管理に必要な，認証サーバの指定，JP1ユーザーの登録，ユーザーマッピングの設定をします。

ホストの役割に合わせて，次のように設定します。

表1‒4　ホストの役割ごとの設定項目

設定項目

認証サーバとして使用する

認証サーバとして使用しない

プライマリー

認証サーバ

セカンダリー

認証サーバ

マネージャー

ホスト

エージェント

ホスト

認証サーバ指定

○

○

○

−

JP1ユーザーの設定

○

−

−

−

操作権限の設定

○

−

−

−

認証サーバ設定のコピー

−

○

−

−

ユーザーマッピング※

○

○

○

○

（凡例）

○：設定が必要

−：設定が不要

注※　自動アクションしない場合，およびJP1/IM - Viewから管理対象ホストにコマンド実行しない場合は不要です。

設定は，GUIの［JP1/Base環境設定］ダイアログボックスまたはJP1/Baseのコマンドにより行います。

また，ユーザーマッピングは，自動アクションまたはJP1/IM - Viewの操作によってコマンドを実行するすべてのホストで，次のように設定します。

表1‒5　自動アクションやJP1/IM - Viewによってコマンドを実行する場合のユーザーマッピング

操作

JP1ユーザー名

サーバホスト名

OSユーザー名

JP1/IM - Viewからコマンドを実行する場合

マネージャーにログインするユーザー

JP1/IM - Viewが接続するマネージャー※

コマンド実行先ホストのOSに登録されたユーザー

自動アクションを実行する場合

アクション定義で指定したユーザー名

自動アクションを定義したマネージャー※

アクション実行先ホストのOSに登録されたユーザー

注※　サーバホスト名には「*」も指定できます。この場合は，すべてのホストでユーザーマッピングが許可されます。

なお，「jp1admin」というJP1ユーザーがデフォルトで登録されています。「jp1admin」には，JP1資源グループが「*」で，JP1権限レベルがJP1_Console_Adminである操作権限が設定されています（JP1資源グループが「*」の場合，すべてのJP1資源グループにアクセスできます）。

1.6.1　認証サーバの指定（Windowsの場合）

認証サーバのホスト名を指定します。この設定は，認証サーバのホストおよびJP1/IMのマネージャーで必要です。エージェントでは必要ありません。

認証サーバを指定する。

［認証サーバ］タブの［認証サーバの検索順序］で指定します。

認証サーバはプライマリー，セカンダリーの2台まで設定できます。

設定方法の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザー管理機能の設定の章を参照してください。

1.6.2　JP1ユーザーの登録（Windowsの場合）

JP1/IMを使用するJP1ユーザーを登録します。この設定は，プライマリー認証サーバのホストで必要です。

JP1ユーザーを登録する。

［認証サーバ］タブの［JP1ユーザー］で，JP1ユーザーとパスワードを登録します。

1.6.3　JP1ユーザーの操作権限の設定（Windowsの場合）

JP1/IMを使用するJP1ユーザーに操作権限を登録します。この設定は，プライマリー認証サーバのホストで必要です。

JP1ユーザーに操作権限を設定する。

［認証サーバ］タブの［JP1資源グループ別権限レベル］で，JP1ユーザーの操作権限を設定します。

JP1/IMの操作権限としては，JP1資源グループにJP1_Console，権限レベルにJP1_Console_Adminなどを指定します。

なお，IM構成管理の操作権限としては，JP1資源グループにJP1_Console，権限レベルにJP1/IMの権限レベルとIM構成管理の権限レベルを設定する必要があります。IM構成管理の権限レベルを設定していない場合，実行できる操作は，IM構成管理のJP1権限レベル「JP1_CF_User」の範囲に限定されます。

JP1/IMの操作権限については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「7.4.1　JP1ユーザーの管理」および「付録E　操作権限一覧」を参照してください。

1.6.4　プライマリー認証サーバの設定情報のコピー（Windowsの場合）

プライマリー認証サーバから認証サーバの設定ファイルをコピーします。この設定は，セカンダリー認証サーバのホストで必要です。

認証サーバの設定ファイルをコピーする。

Baseパス¥conf¥user_acl¥フォルダに格納されている設定ファイルJP1_Group，JP1_Passwd，JP1_UserLevelをコピーします。テキストファイルのため，FTPでASCII転送するなどでコピーします。

1.6.5　ユーザーマッピングの設定（Windowsの場合）

自動アクションやJP1/IM - Viewの操作によって，コマンドを実行するホストで，JP1ユーザー名とOSユーザー名とのユーザーマッピングを設定します。この設定は，JP1/IMからコマンドを実行するすべてのホストで必要です。

OSユーザー名とパスワードを登録する。

［ユーザーマッピング］タブの［パスワード管理］で登録します。

JP1ユーザー名とホスト名を設定する。

［ユーザーマッピング］タブの［JP1ユーザー］で設定します。

JP1ユーザーとOSユーザーをマッピングする。

［JP1ユーザー］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックして，［マッピングOSユーザー詳細］ダイアログボックスを表示し，ユーザーマッピングを設定します。

なお，ユーザーが複数いる場合は，すべてのユーザーに対してユーザーマッピングの設定が必要です。JP1ユーザー名とOSユーザー名が同じ場合でも，ユーザーマッピングの設定が必要です。

また，自動アクションやJP1/IM - Viewの操作によって実行されるコマンドは，JP1ユーザーにマッピングされているプライマリーユーザーで実行されます。特定のOSユーザーでコマンドを実行したい場合には，そのOSユーザーをプライマリーユーザーとして登録してください。

ユーザーマッピングの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザー管理機能の設定の説明を参照してください。

1.7　JP1/Baseの障害に備えた設定（Windowsの場合）

JP1/Baseは，JP1/Base自身の障害がシステム運用に影響を及ぼすのをできるだけ防ぐために，次の機能を提供しています。

プロセスの異常を検知する機能（ヘルスチェック機能）

プロセスが異常終了した場合に自動で再起動する機能

プロセスや認証サーバの異常を検知した場合にJP1イベントを発行する機能

JP1/Baseの障害発生時に調査資料を採取するツール

デフォルトではプロセスの異常検知や再起動，JP1イベントの発行もしない設定になっています。設定を変更する場合は，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のインストールとセットアップの章の説明を参照してください。

また，JP1/Baseでは，トラブルシュート資料を迅速に採取できるよう，資料採取ツールを提供しています。

JP1/Baseの資料採取ツールで採取できる資料については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。なお，JP1/Baseの資料採取ツールで採取できる資料にはメモリーダンプ，クラッシュダンプがあります。これらのダンプは，あらかじめ出力されるよう，設定しておく必要があります。詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

1.8　IM構成管理を使用する場合のシステムの階層構成の設定（Windowsの場合）

ここでは，IM構成管理を使用する場合のシステムの階層構成（IM構成）の設定について説明します。IM構成管理を使用しない場合のシステムの階層構成の設定については，「1.9　IM構成管理を使用しない場合のシステムの階層構成の設定（Windowsの場合）」を参照してください。

IM構成管理を使用する場合は，IM構成管理・ビューアーを操作して，JP1/IMが運用管理するシステムのマネージャーおよびエージェントの階層関係を設定します。

また，IM構成管理のエクスポート・インポート機能を使用して，テスト環境のシステム構成を運用環境に移行したり，変更前の環境のシステム構成を変更後の環境に移行したりできます。

IM構成管理のエクスポート・インポート機能を使用すると，仮想ホストを含むシステムの階層構成（仮想化システム構成）をIM構成管理で管理するための設定や，セントラルスコープで監視するための設定ができます。

IM構成管理を使用してシステムの階層構成を管理している場合，次の処理を実行すると，IM構成管理が保持する構成定義情報とJP1/Baseが保持する構成定義情報が不一致となります。

JP1/Baseの構成定義ファイルを編集する

jbsrt_distribコマンドを実行する

そのため，IM構成管理を使用してシステムの階層構成を管理している場合は，IM構成管理を使用して構成を一元管理することを推奨します。

JP1/Baseが提供する機能を使用してシステムの階層構成の定義の配布をした場合は，IM構成管理とJP1/Baseで保持する構成定義情報を一致させるために，システムの階層構成を取得する必要があります。システムの階層構成の取得がされていない場合，構成定義情報が不一致のため，動作が不正になります。

1.8.1　IM構成管理・ビューアーによる設定（Windowsの場合）

ここでは，IM構成管理・ビューアーを操作して，システムの階層構成を設定する方法について説明します。

IM構成管理を使用していない既存のJP1/IMシステムにIM構成管理を追加した場合，IM構成管理・ビューアーを使用すると，既存のJP1/IMのシステムから収集した構成定義情報を編集して，システムの階層構成を設定できます。

ここでは，新規にシステムの階層構成を設定する場合，および既存のシステムの階層構成を編集する場合の手順について説明します。

(1)　新規にシステムの階層構成を設定する場合

システムの階層構成は，最上位のマネージャーで一括して定義する方法と，各マネージャーが管理する複数の部分に分割して定義する方法があります。

システムの階層構成の管理および構成定義情報の定義例については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「6.2.1　IM構成管理で管理対象となるシステムの階層構成」を参照してください。

新規にシステムの階層構成を設定する手順を次に示します。

システムの階層構成に追加するホストを，IM構成管理の管理対象として登録する。

ホストを登録する方法，およびホストに関する情報を設定する方法については，「3.1.1　ホストを登録する」を参照してください。

登録したホストに関する情報を参照する方法については，「3.1.4　ホスト情報を表示する」を参照してください。

ホストを削除する方法については，「3.1.6　ホストを削除する」を参照してください。

登録したホストに関する情報を変更する方法については，「3.1.5　ホスト情報の属性を変更する」を参照してください。

IM構成管理に登録したホストをシステムの階層構成に追加して，マネージャーとエージェントの階層関係を設定する。

JP1/IMのシステムにホストを追加する方法については，「3.2.4(1)(a)　ホストを追加する」を参照してください。

マネージャーとエージェントの階層関係を設定する方法については，「3.2.4(1)(b)　ホストを移動する」を参照してください。

JP1/IMのシステムからホストを削除する方法については，「3.2.4(1)(c)　ホストを削除する」を参照してください。

設定したシステムの階層構成をシステムに反映する。

IM構成管理・ビューアーで設定したシステムの階層構成を，JP1/IMが運用管理するシステムに反映します。

設定したシステムの階層構成をシステムに反映する方法については，「3.2.4(3)　システムの階層構成をIM構成管理が管理するシステムに反映する」を参照してください。

設定したシステムの階層構成を確認する方法については，「3.2.2　システムの階層構成を表示する」を参照してください。

システムの階層構成を統合マネージャーと拠点マネージャーに分割して定義する場合は，マネージャーごとに上記の手順を行ってください。そのあとに，統合マネージャーに接続したIM構成管理ビューアーで次の手順を実施して，システム全体の定義を作成します。

システムの階層構成の同期を取る。

統合マネージャーと拠点マネージャーの間で，構成定義情報の同期を取ります。

システムの階層構成の同期を取る方法については，「3.2.5　システムの階層構成の同期を取る」を参照してください。

(2)　既存のシステムの階層構成を編集する場合

構成管理情報の設定方法をJP1/Baseが提供する構成管理機能からIM構成管理に切り替える場合の手順を次に示します。

IM構成管理・ビューアーの［IM構成管理］画面から既存のJP1/IMの構成定義情報を読み込んで，システムの階層構成を取得する。

取得した構成定義情報がIM構成管理DBに保存され，自動的にホストの登録が実施されます。

詳細は，「3.2.1　システムの階層構成を取得する」を参照してください。

［ホスト属性編集］画面から登録されたホスト属性を確認し，必要に応じてホスト名やホスト種別を編集する。

詳細は，「3.1.5　ホスト情報の属性を変更する」を参照してください。

［IM構成管理］画面からホスト情報を収集する。

詳細は，「3.1.3　ホストから情報を収集する」を参照してください。

［IM構成管理］画面から収集したホスト情報を確認する。

ホスト情報として下位ホスト情報，基本情報，製品情報，およびサービス情報を確認できます。

詳細は，「3.1.4　ホスト情報を表示する」を参照してください。

［IM構成管理］画面からシステムの階層構成を確認し，必要に応じて編集する。

システムの階層構成を編集した場合は，必ずシステムの階層構成を反映してください。

詳細は，「3.2.2　システムの階層構成を表示する」，「3.2.4　システムの階層構成を編集する」，および「3.2.4(3)　システムの階層構成をIM構成管理が管理するシステムに反映する」を参照してください。

［IM構成管理］画面からプロファイル情報を収集する。

エージェントの各サービスで現在使用されている設定情報とエージェントに保存されている設定ファイルが収集されます。

詳細は，「3.5.1(2)　プロファイルを収集する」を参照してください。

［IM構成管理］画面からプロファイル情報を確認し，必要に応じて設定ファイルを編集する。

設定ファイルを編集した場合は，必ず設定ファイルの編集内容を反映してください。また，反映後に手順6を実施し，プロファイル情報を確認してください。

詳細は，「3.5.1(3)　プロファイルを表示する」，「3.5.1(5)　設定ファイルを編集する」，および「3.5.1(6)　設定ファイルの編集内容を反映する」を参照してください。

1.8.2　エクスポート・インポート機能による設定（Windowsの場合）

IM構成管理のエクスポート・インポート機能を使用すると，テスト環境のシステム構成を運用環境に移行したり，環境を変更する前のシステムの階層構成（IM構成）を変更後の環境に移行したりできます。エクスポート・インポート機能によってシステムの階層構成を設定する方法については，「3.6　IM構成管理の管理情報のインポート・エクスポート」を参照してください。

1.8.3　仮想化システム構成の管理および監視のための設定（Windowsの場合）

IM構成管理のエクスポート・インポート機能を使用すると，仮想化システム構成の構成定義情報をIM構成管理で管理したり，仮想化システム構成をセントラルスコープで監視したりできます。仮想化システム構成を管理および監視するための環境を設定する方法については，「3.3　仮想化システム構成の設定」を参照してください。

1.9　IM構成管理を使用しない場合のシステムの階層構成の設定（Windowsの場合）

ここでは，IM構成管理を使用しない場合のシステムの階層構成（IM構成）の設定について説明します。IM構成管理を使用する場合のシステムの階層構成の設定については，「1.8　IM構成管理を使用する場合のシステムの階層構成の設定（Windowsの場合）」を参照してください。

IM構成管理を使用しない場合は，JP1/Baseが提供する構成管理機能を使用して，JP1/IMが運用管理するシステムのマネージャーおよびエージェントの階層関係を設定します。

システムの階層構成は，最上位のマネージャーで一括して定義する方法と，各マネージャーが管理する複数の部分に分割して定義する方法があります。

IM構成管理を使用してシステムの階層構成を管理している場合は，JP1/Baseが提供する構成管理機能の定義ファイルを編集したり，コマンドを実行したりしないでください。

システムの階層構成の管理および構成定義情報の定義例については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「7.4.3　システムの階層構成の管理」を参照してください。

1.9.1　構成定義情報の設定（Windowsの場合）

構成定義情報は，次の手順で設定します。

マネージャーで，構成定義ファイル（jbs_route.conf）を作成する。

システムを一括して定義する場合はシステム階層構成全体を，分割して定義する場合はそのマネージャーから下位に当たる管理対象ホストおよびマネージャーを，定義ファイルに記述します。

マネージャーで，設定コマンド（jbsrt_distrib）を実行する。

コマンドを実行すると，定義情報が更新されます。

システム階層構成を複数の部分に分割して定義する場合は，マネージャーごとに上記の手順を行ってください。そのあとに，最上位のマネージャーで次の手順を実施してシステム全体の定義を作成します。

最上位のマネージャーで，構成定義ファイル（jbs_route.conf）を作成する。

最上位のマネージャーから次の階層のマネージャーまでのシステム階層構成を，定義ファイルに記述します。

最上位のマネージャーで，設定コマンド（jbsrt_sync）を実行する。

なお，構成定義情報の内容を確認するには，各ホスト上でjbsrt_getコマンドを実行してください。

構成定義ファイルについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「構成定義ファイル（jbs_route.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

jbsrt_distribコマンドおよびjbsrt_syncコマンドについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

IM構成管理を使用している場合は，［IM構成管理］画面から［IM構成取得］を実行してください。

1.9.2　構成定義情報の削除（Windowsの場合）

構成定義情報を一度クリアするなど，定義を削除できます。

マネージャーで，構成定義ファイル（jbs_route.conf）を用意する。

構成定義ファイルがない場合は，自ホスト名だけを記述したファイルを作成してください。

既存のファイルがある場合は，そのまま使用します。

マネージャーで，設定コマンド（jbsrt_distrib）を実行する。

なお，JP1/Baseが停止していて構成定義情報が削除されなかったホストがある場合は，そのホストでjbsrt_delコマンドを実行して構成定義情報を削除します。そのあと，最上位のマネージャーでjbsrt_distribコマンドを実行してください。

jbsrt_delコマンドについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

1.9.3　構成定義情報の変更（Windowsの場合）

構成定義情報を変更する場合は，「1.9.1　構成定義情報の設定（Windowsの場合）」と同じ手順で設定してください。これによって，変更後の構成定義情報が配布されます。

最上位のマネージャーを変更する場合

システムの最上位のマネージャーを変更する場合は，次の手順で変更してください。

変更前の最上位のマネージャーで，構成定義情報を削除する。

変更前の最上位のマネージャーで，「1.9.2　構成定義情報の削除（Windowsの場合）」の削除手順により構成定義情報を削除します。

変更後の最上位のマネージャーで，構成定義情報を設定する。

変更後の最上位のマネージャーで，「1.9.1　構成定義情報の設定（Windowsの場合）」の設定手順により，構成定義情報を設定します。

1.9.4　構成定義情報の設定での注意事項（Windowsの場合）

構成定義情報を配布するときは，各ホストでJP1/Baseが動作している必要があります。JP1/Baseが停止していた場合の影響と対処方法を説明します。

JP1/Baseが停止していた場合の影響

構成定義情報は，JP1/Baseにより管理されています。このため，構成定義情報で定義したホストのJP1/Baseが停止していると，構成定義情報の配布に失敗します。この場合，次のように対処してください。

jbsrt_distribコマンド実行時にKAVB3107-Eのメッセージが表示されても，そのまま処理を続行する。

JP1/Baseが起動しているホストには構成定義情報が配布されます。

定義を配布できなかったホストのJP1/Baseを起動してから，再度jbsrt_distribコマンドを実行する。

JP1/Baseイベントサービスが停止していた場合の影響

構成定義情報はJP1イベント転送に関連するため，jbsrt_distribコマンドやjbsrt_delコマンドを実行した時に，jevreloadコマンドが自動的に実行され，イベントサービスの転送設定が更新（リロード）されます。このリロードのとき，イベントサービスが停止していると，構成定義情報が配布されてもJP1イベントの転送先は更新されません。この場合は，イベントサービスを再起動してください。

なお，構成定義情報については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

1.10　イベントサービス機能の設定（Windowsの場合）

JP1/IMでJP1イベントにより事象を管理するために，各ホストを設定します。

イベントサービス環境の設定をする。

通常はデフォルトの設定のまま運用できますが，例えば，次のような場合は設定をカスタマイズしてください。

イベントDBの容量を大きくする

JP1/SES形式のイベントをJP1/IMで管理する

また，JP1/IM - Managerは，JP1/Base（イベントサービス）からユーザー名SYSTEMでJP1イベントを取得します。同一ホスト上で動作するJP1/Base（イベントサービス）のイベントサーバ設定ファイル（conf）でusersパラメーターを指定する場合には，SYSTEMを含める設定としてください。含めなかった場合，JP1/IM - Managerが正常に起動できなくなります。

イベント変換機能の設定をする。

ログファイル，SNMPトラップ，WindowsイベントログをJP1イベントにより管理する場合は，イベント変換機能の設定をしてください。

設定内容の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」イベントサービス環境の設定の章，およびイベント変換機能の章を参照してください。

重要

JP1/IM - Managerが動作するホストのAPI設定ファイルでは，通信タイプに必ずkeep-aliveを指定してください。通信タイプにcloseを指定すると，JP1/IM - Managerがイベントを1件受信するたびに一時ポートを一つ使用するため，一時ポートの不足が発生する場合があります。

1.11　IM構成管理を使用する場合のJP1イベントの転送設定（Windowsの場合）

ここでは，IM構成管理を使用する場合のJP1イベントの転送設定について説明します。

IM構成管理を使用する場合は，IM構成管理・ビューアーを操作して，JP1イベントの転送設定を実行します。

JP1イベントの転送設定では，JP1/IMで管理するJP1イベントを，上位のJP1/IMマネージャーに転送するように，各ホストを設定します。

通常はデフォルトのまま運用できますが，例えば，次のような場合は設定をカスタマイズしてください。

JP1イベントの重大度の通知や情報のイベントをJP1/IMで管理する

JP1/SES形式のイベントをJP1/IMで管理する

なお，デフォルトの設定では，「1.8　IM構成管理を使用する場合のシステムの階層構成の設定（Windowsの場合）」で設定する階層定義に従ってイベントが転送されます。

IM構成管理を使用する場合，［プロファイル表示/編集］画面の［設定ファイル］ページで，イベント転送情報の設定ファイルを編集して，イベント転送設定を変更できます。設定ファイルを編集する方法については，「3.5.1(5)　設定ファイルを編集する」を参照してください。

1.12　IM構成管理を使用しない場合のJP1イベントの転送設定（Windowsの場合）

ここでは，IM構成管理を使用しない場合のJP1イベントの転送設定について説明します。

IM構成管理を使用しない場合は，JP1/Baseが提供する構成管理機能を使用して，JP1イベントの転送設定を実行します。

JP1イベントの転送設定では，JP1/IMで管理するJP1イベントを，上位のJP1/IMマネージャーに転送するように，各ホストを設定します。

通常はデフォルトのまま運用できますが，例えば，次のような場合は設定をカスタマイズしてください。

JP1イベントの重大度の通知や情報のイベントをJP1/IMで管理する

JP1/SES形式のイベントをJP1/IMで管理する

なお，デフォルトの設定では，「1.9　IM構成管理を使用しない場合のシステムの階層構成の設定（Windowsの場合）」で設定する階層定義に従ってイベントが転送されます。

設定内容の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の転送設定ファイルの詳細の章を参照してください。

1.13　IM構成管理を使用する場合のイベントサービスの定義情報の収集と配布（Windowsの場合）

ここでは，IM構成管理を使用する場合のイベントサービスの定義情報の収集と配布について説明します。

IM構成管理を使用する場合は，IM構成管理・ビューアーを操作して，イベントサービスの定義情報の収集と配布を実行します。

JP1/BaseとJP1/IMで構成されたシステムでは，バージョン9以降のJP1/Baseが動作するホストとの間で，マネージャーから複数のホストのイベントサービスの定義情報を一括して収集したり，複数のホストへイベントサービスの定義情報を配布したりできます。そのため，イベントサービスの定義情報を各ホストで確認したり，定義したりすることなく，マネージャー上で各ホストの定義情報を集中的に管理できます。

IM構成管理を使用する場合に収集，配布できるのは，次の定義情報です。

転送設定ファイル

ログファイルトラップ動作定義ファイル

ログファイルトラップ起動定義ファイル

イベントログトラップ動作定義ファイル

ローカルアクションの定義ファイル

IM構成管理を使用する場合，［IM構成管理］画面の［ホスト一覧］ページまたは［IM構成］ページで，プロファイル（有効設定情報および設定ファイル）の収集を実行して，イベントサービスの定義情報を収集できます。プロファイルを収集する方法については，「3.5.1(2)　プロファイルを収集する」を参照してください。

また，IM構成管理を使用する場合，［IM構成管理］画面の［ホスト一覧］ページまたは［IM構成］ページで，設定ファイルの編集内容の反映を実行して，イベントサービスの定義情報を，JP1/Baseが動作するホストに配布できます。設定ファイルの編集内容を反映する方法については，「3.5.1(6)　設定ファイルの編集内容を反映する」を参照してください。

1.14　IM構成管理を使用しない場合のイベントサービスの定義情報の収集と配布（Windowsの場合）

ここでは，IM構成管理を使用しない場合のイベントサービスの定義情報の収集と配布について説明します。

IM構成管理を使用しない場合は，JP1/Baseが提供する定義収集・配布機能を使用して，イベントサービスの定義情報の収集と配布を実行します。

JP1/BaseとJP1/IMで構成されたシステムでは，マネージャーから複数のホストのイベントサービスの定義情報を一括して収集したり，複数のホストへイベントサービスの定義情報を配布したりできます。そのため，イベントサービスの定義情報を各ホストで確認したり，定義したりすることなく，マネージャー上で各ホストの定義情報を集中的に管理できます。

IM構成管理を使用しない場合の収集方法，配布方法の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のイベントサービスの定義情報の収集と配布の章を参照してください。

1.15　コマンド実行環境の設定（Windowsの場合）

コマンド実行環境の設定について，管理対象ホストのコマンド実行環境の設定と，クライアントアプリケーションの実行環境の設定に分けて説明します。

1.15.1　管理対象ホストのコマンド実行機能の設定（Windowsの場合）

自動アクション機能およびJP1/IM - Viewの［コマンド実行］画面から管理対象ホストのコマンドを実行するときの，コマンド実行環境を設定します。

コマンド実行環境の設定

jcocmddefコマンドを実行して，コマンド実行環境を設定します。

コマンド同時実行数の調整をすることを推奨します。この場合は，次のようにコマンドを実行します。

（例）コマンド同時実行数を3にする場合

jcocmddef -execnum 3

環境変数ファイルの作成

コマンド実行時に環境変数ファイルを使用する場合は，ファイルを作成します。

ホストグループの定義

必要に応じて，ホストグループ（同時に複数のホストにコマンド実行を指示するためのグループ）を定義します。

コマンドボタン定義ファイルの作成

コマンドを［コマンド］ボタンから実行する場合は，コマンドボタン定義ファイルを作成します。

イベント情報を引き継ぐ場合は，inevパラメーターにtrueを設定してください。

イベント引き継ぎ情報変換設定ファイルの作成

自動アクションおよびコマンド実行でイベント情報を引き継ぐ場合，引き継がれるイベント情報に含まれる特定のASCII文字を別の文字列に変換するときは，イベント引き継ぎ情報変換設定ファイルを作成します。

なお，コマンド実行環境設定が有効になる契機や，定義ファイルの作成方法などについては，次の説明を参照してください。

コマンド実行環境について

jcocmddefコマンドについて

参照先：マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のコマンドを説明している章

環境変数ファイルの作成について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「環境変数ファイル」（2.　定義ファイル）

ホストグループの定義について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「ホストグループ定義ファイル」（2.　定義ファイル）

コマンドボタン定義ファイルの作成について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「コマンドボタン定義ファイル（cmdbtn.conf）」（2.　定義ファイル）

イベント引き継ぎ情報変換設定ファイルの作成について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「イベント引き継ぎ情報変換設定ファイル（event_info_replace.conf）」（2.　定義ファイル）

1.15.2　クライアントアプリケーションの実行環境の設定（Windowsの場合）

JP1/IM - Viewの［コマンド実行］画面からクライアントアプリケーションを実行するときの，コマンド実行環境を設定します。

コマンドボタン定義ファイルの作成

クライアントアプリケーションを［コマンド］ボタンから実行する場合は，コマンドボタン定義ファイルを作成します。

イベント情報を引き継ぐ場合は，inevパラメーターにtrueを設定してください。また，cmdtypeパラメーターにclientを設定してください。

イベント引き継ぎ情報変換設定ファイルの作成

自動アクションおよびコマンド実行でイベント情報を引き継ぐ場合，引き継がれるイベント情報に含まれる特定のASCII文字を別の文字列に変換するときは，イベント引き継ぎ情報変換設定ファイルを作成します。

なお，コマンド実行環境設定が有効になる契機や，定義ファイルの作成方法などについては，次の説明を参照してください。

コマンド実行環境について

コマンドボタン定義ファイルの作成について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「コマンドボタン定義ファイル（cmdbtn.conf）」（2.　定義ファイル）

イベント引き継ぎ情報変換設定ファイルの作成について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「イベント引き継ぎ情報変換設定ファイル（event_info_replace.conf）」（2.　定義ファイル）

1.16　イベントサービスの登録ホスト名をFQDN形式で利用する場合の設定（Windowsの場合）

JP1/IM - Managerはイベントサービスの登録ホスト名をFQDN形式で利用する運用に対応しています。イベントサービスの登録ホスト名をFQDN形式で利用することで，複数のドメインで構成されたシステムでJP1イベントを監視できます。

ここでは，マネージャー上のイベントサービスの登録ホスト名をFQDN形式で利用する場合の前提条件，設定方法，および起動方法について説明します。エージェント上のイベントサービスの登録ホスト名をFQDN形式で利用する場合，ここで説明する設定は不要です。

1.16.1　前提条件（Windowsの場合）

JP1/IMホスト上のJP1/Baseイベントサービスの登録ホスト名をFQDN形式で利用する場合は，次の前提条件を満たす必要があります。

物理ホストの環境であること。

JP1/IM - Managerホスト上でhostnameコマンドを実行して，ショートネーム形式のホスト名が返されること。

1.16.2　設定方法（Windowsの場合）

JP1/IM-ManagerサービスとJP1/Base Eventサービスの依存関係を解除する必要があります。JP1/BaseでFQDN形式のイベントサーバを設定後，次の手順でサービスの依存関係を解除してください。

コマンドプロンプトから次のコマンドを実行して，JP1/IM-ManagerサービスとJP1/Base Eventサービスの依存関係を解除する。

SpmSetSvcCon -setdepend no

FQDN形式のイベントサーバの設定については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の次に示す説明を参照してください。

DNSを使ったシステムでのイベントサーバの設定

イベントサービスの注意事項

SpmSetSvcConコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「SpmSetSvcCon（Windows限定）」（1.　コマンド）を参照してください。

1.16.3　起動方法（Windowsの場合）

JP1/IM-ManagerサービスはFQDN形式のJP1/Base Eventサービスと依存関係を設定していないため，JP1/IM-Managerサービスを起動する前にFQDN形式のJP1/Base Eventサービス，JP1/Baseサービスを起動しておく必要があります。

次の順序でサービスを起動してください。

JP1/Base Event_FQDNホスト名 サービスを起動する。

JP1/Baseサービスを起動する。

JP1/IM-Managerサービスを起動する。

1.17　リモートの監視対象ホストでログ監視をするための設定（Windowsの場合）

ここでは，リモートの監視対象ホストでログ監視をするためのWMI，NetBIOS（NetBIOS over TCP/IP），およびSSHの設定について説明します。

なお，リモートの監視対象ホストから収集できるログの種別とリモート通信の接続方法については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「11.5.2　リモート監視構成の管理」を参照してください。

また，リモートの監視対象ホストをIM構成管理に登録する手順については，「3.1　ホストの登録」を参照してください。

メモ

リモート監視が停止している間にリモート監視対象ホストで出力されたログ情報を収集できます。リモート監視が停止中に出力されたログ情報を収集するかどうかは，リモートログトラップ環境定義ファイル（jp1cf_remote_logtrap.conf）のSTART_OPTIONパラメーターで指定します。なお，新規にインストールした場合は，有効です。11-01以前からバージョンアップした場合は無効です。必要に応じて，リモートログトラップ環境定義ファイルを設定してください。

リモートログトラップ環境定義ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「リモートログトラップ環境定義ファイル（jp1cf_remote_logtrap.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

1.17.1　WMIの設定（Windowsの場合）

ここでは，WMIの設定について説明します。

WMIの接続には次の設定が必要となります。

DCOMの設定

JP1/IM - Managerホストとリモートの監視対象ホストの両方で設定が必要です。

なお，JP1/IM - Managerホストをクラスタシステムで運用する場合は，実行系ノードと待機系ノードの両方で設定してください。

ファイアウォールの設定

リモートの監視対象ホストで設定します。必要に応じて設定してください。

設定が完了したら，JP1/IM - Managerホストからリモートの監視対象ホストに接続できることを確認してください。

注意事項

リモートの監視対象ホストのOSのシステム管理情報を提供するWindows Management Instrumentationサービス（サービス名：WinMgmt）のスタートアップの種類が「無効」に設定されている場合は収集できません。

リモートの監視対象ホストに接続するユーザーは，リモートの監視対象ホストのAdministratorsグループのメンバーに設定されている必要があります。

(1)　DCOMを設定する

JP1/IM - Managerホストとリモートの監視対象ホストでDCOMを設定する方法について説明します。

(a)　JP1/IM - Managerホストでの設定をする

JP1/IM - Managerホストで，DCOMを設定します。

DCOMの設定手順について次に示します。

なお，リモートの監視対象ホストのOSの環境によっては，一部の実施手順が異なることがあります。

例えば，リモートの監視対象ホストのOSがWindows Server 2008の場合，Windowsの［スタート］メニューに［ファイル名を指定して実行］が表示されない場合があります。その場合は，［Windows］+［r］キーを押して呼び出すなどして表示してください。

Windowsの［スタート］メニューから［ファイル名を指定して実行］を選択する。

「dcomcnfg.exe」を入力し，［OK］ボタンをクリックする。

［コンポーネントサービス］画面が表示されます。

［コンポーネントサービス］画面の［コンポーネントサービス］と［コンピュータ］をクリックし，ツリーを展開する。

［マイコンピュータ］を右クリックし，表示されたメニューから［プロパティ］を選択する。

［マイコンピュータのプロパティ］画面が表示されます。

［既定のプロパティ］タブを選択して，［このコンピュータ上で分散COMを有効にする］チェックボックスをチェックする。

［OK］ボタンをクリックする。

［マイコンピュータのプロパティ］画面が閉じます。

Windowsの［スタート］メニューから［ファイル名を指定して実行］を選択する。

「gpedit.msc」を入力し，［OK］ボタンをクリックする。

［グループポリシー］画面が表示されます。

［グループポリシー］画面の［コンピュータの構成］−［管理用テンプレート］−［システム］−［ユーザープロファイル］をクリックし，ツリーを展開する。

「ユーザーのログオフ時に強制的にユーザーレジストリをアンロードしない」を有効にする。

マシンを再起動する。

(b)　リモートの監視対象ホストでの設定をする

リモートの監視対象ホストで，DCOMを設定します。

DCOMの設定手順を次に示します。

なお，リモートの監視対象ホストのOSの環境によって，次のように一部の実施手順が異なることがあります。

Windowsの［スタート］メニューから［ファイル名を指定して実行］を選択する。

「dcomcnfg.exe」を入力し，［OK］ボタンをクリックする。

［コンポーネントサービス］画面が表示されます。

［コンポーネントサービス］画面の［コンポーネントサービス］と［コンピュータ］をクリックし，ツリーを展開する。

［マイコンピュータ］を右クリックし，表示されたメニューから［プロパティ］を選択する。

［マイコンピュータのプロパティ］画面が表示されます。

［既定のプロパティ］タブを選択し，［このコンピュータ上で分散COMを有効にする］チェックボックスをチェックする。

［COMセキュリティ］タブを選択して，［アクセス許可］の［制限の編集］ボタンをクリックする。

［アクセス許可］画面が表示されます。

［アクセス許可］画面の［グループ名またはユーザー名］に，リモートの監視対象ホストに接続するユーザー，またはユーザーが属するグループが表示されているかどうかを確認してください。

表示されていない場合は，［追加］ボタンをクリックして，ユーザーまたはユーザーが属するグループを追加してください。

［ユーザーまたはグループの選択］のリモートの監視対象ホストに接続するユーザーまたはユーザーが属するグループを選択する。

「リモートアクセス」の［許可］がチェックされているかどうか確認してください。チェックが外されている場合は，チェックしてください。

［OK］ボタンをクリックする。

［アクセス許可］画面が閉じます。

［COMセキュリティ］タブを選択し，［起動とアクティブ化のアクセス許可］の［制限の編集］ボタンをクリックする。

［起動とアクティブ化のアクセス許可］画面が表示されます。

［グループ名またはユーザー名］に，リモートの監視対象ホストに接続するユーザー，またはユーザーが属するグループが表示されているかどうかを確認してください。

表示されていない場合は，［追加］ボタンをクリックし，ユーザーまたはユーザーが属するグループを追加してください。

［起動とアクティブ化のアクセス許可］画面の［ユーザーまたはグループの選択］のリモートの監視対象ホストに接続するユーザーまたはユーザーが属するグループを選択する。

［リモートからの起動］と［リモートからのアクティブ化］の［許可］がチェックされているかどうか確認してください。チェックが外されている場合は，チェックしてください。

［OK］ボタンをクリックする。

［マイコンピュータのプロパティ］画面に戻ります。

［OK］ボタンをクリックする。

［マイコンピュータのプロパティ］画面が閉じます。

マシンを再起動する。

［このコンピュータ上で分散COMを有効にする］の設定を変更していない場合，この作業は不要です。

(2)　ファイアウォールを設定する

この設定は，Windowsのファイアウォールが有効になっている場合に必要です。

Windowsの［スタート］メニューから，［コントロールパネル］−［Windowsファイアウォール］を選択し，Windowsのファイアウォールが有効になっているかどうかを確認してください。

有効になっている場合の設定手順を次に示します。

Windowsの［スタート］メニューから［ファイル名を指定して実行］を選択する。

「gpedit.msc」を入力し，［OK］ボタンをクリックする。

［グループポリシーオブジェクトエディタ］画面が表示されます。

［グループポリシーオブジェクトエディタ］画面の［コンピュータの構成］，［管理用テンプレート］，［ネットワーク］，［ネットワーク接続］および［Windowsファイアウォール］をクリックし，ツリーを展開させる。

［標準プロファイル］※をクリックして，右ペインにある［Windowsファイアウォール：着信リモート管理の例外を許可する］を右クリックし，表示されたメニューから［編集］を選択する。

［Windowsファイアウォール：リモート管理の例外を許可するのプロパティ］画面が表示されます。

注※　ホストマシンがドメイン環境の場合は，［ドメインプロファイル］となります。

［Windowsファイアウォール：リモート管理の例外を許可するのプロパティ］画面のラジオボタンから［有効］を選択する。

［OK］ボタンをクリックする。

［Windowsファイアウォール：リモート管理の例外を許可するのプロパティ］画面が閉じます。

(3)　WMIの名前空間を設定する

WMIの名前空間の設定手順を次に示します。

監視対象ホストでUACのセキュリティ機能が有効の場合は，ユーザー自身に対して設定するか，UsersグループとAdministratorsグループ以外のユーザーが属するグループに対して設定してください。

Windowsの［スタート］メニューから［ファイル名を指定して実行］を選択する。

「wmimgmt.msc」を入力し，［OK］ボタンをクリックする。

［Windows Management Infrastructure (WMI)］ダイアログが表示されます。

［WMIコントロール (ローカル)］を選択して，右クリックメニューから［プロパティ］を選択する。

［WMIコントロール (ローカル)のプロパティ］ダイアログが表示されます。

［セキュリティ］タブを選択して，［Root］と［CIMV2］をクリックし，ツリーを展開させる。

［セキュリティ］ボタンをクリックする。

［セキュリティ ROOT¥CIMV2］ダイアログが表示されます。

［グループ名またはユーザー名］に，監視対象ホストに接続するユーザー，またはユーザーが属するグループが表示されているかどうかを確認してください。表示されていない場合は，［追加］ボタンをクリックして，ユーザーまたはユーザーが属するグループを追加してください。

［グループ名またはユーザー名］の監視対象ホストに接続するユーザーまたはユーザーが属するグループを選択する。

［アカウントの有効化］と［リモートの有効化］の［許可］がチェックされているかどうか確認してください。チェックが外されている場合は，チェックしてください。

［OK］ボタンをクリックする。

［セキュリティ ROOT¥CIMV2］ダイアログが閉じ，［WMIコントロール (ローカル)のプロパティ］ダイアログに戻ります。

［OK］ボタンをクリックする。

［WMIコントロール (ローカル)のプロパティ］ダイアログが閉じます。

［Windows Management Infrastructure (WMI)］ダイアログの［ファイル］−［終了］を選択して，［Windows Management Infrastructure (WMI)］ダイアログを終了する。

(4)　UACを設定する

監視対象の設定でUserに管理者権限を持つローカルユーザー（OSのインストール後に作成されるAdministratorユーザーを除く）を指定したとき，UACによって権限が制限され，一般ユーザーの権限で接続されます。これによって，アクセス拒否が発生し，性能情報を取得できないことがあります。この場合，次のどちらかの設定を実施してください。

(a)　LocalAccountTokenFilterPolicyを設定する

監視対象ホストが自ホストではない場合だけ設定できます。

reg add HKLM¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Policies¥System /v LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 /f

元に戻す場合は次のコマンドを実行してください。

reg delete HKLM¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Policies¥System /v LocalAccountTokenFilterPolicy /f

(b)　UACを無効化する

JP1/IM - Managerホストおよび監視対象ホストで次の設定を実施してください。

UACの設定スライダーを「通知しない」に設定

［コントロールパネル］−［ユーザー アカウント］−［ユーザーアカウント制御設定の変更］を選択する。

［ユーザーアカウント制御の設定］ウィンドウの左にあるスライダーを「通知しない」に設定する。

ローカルセキュリティポリシーを設定

［コントロールパネル］−［管理ツール］−［ローカルセキュリティポリシー］を選択する。

［セキュリティの設定］−［ローカルポリシー］−［セキュリティオプション］を選択する。

「ユーザーアカウント制御：管理者承認モードですべての管理者を実行する」を無効にする。

(5)　WMIの接続確認をする

Windowsのツール「wbemtest.exe」を使用してJP1/IM - Managerホストとリモートの監視対象ホストが接続されているかどうかを確認します。

WMIの接続確認手順を次に示します。なお，この手順はJP1/IM - Managerホストで実施してください。

コマンドプロンプトで次のコマンドを実行する。

runas /user:ユーザー名 wbemtest

［Windows Management Instrumentationテスト］画面が表示されます。

なお，ユーザー名には［システム共通設定］画面の［IMホストアカウント］ページの［ユーザー名］に設定する値を指定します。また，コマンドの実行後にパスワード入力を要求された場合は，［IMホストアカウント］ページの［パスワード］に設定する値を指定します。

［Windows Management Instrumentationテスト］画面の［接続］ボタンをクリックする。

［接続］画面が表示されます。

［接続］画面の［名前空間］，［ユーザー］，［パスワード］および［機関］に必要な情報を入力する。

入力内容を説明します。

名前空間

「¥¥監視対象ホスト名¥root¥cimv2」を入力します。

監視対象ホスト名は，実際に監視するホスト名に置き換えてください。

ユーザー

リモートの監視対象ホストにログオンするユーザー名を入力します。

パスワード

ユーザーのパスワードを入力します。

機関

「ntlmdomain:監視対象ホストのドメイン名」を入力します。リモートの監視対象ホストがワークグループの場合は，未入力のままにしてください。

［接続］ボタンをクリックする。

接続に成功すると［接続］画面が閉じ，［Windows Management Instrumentationテスト］画面のボタンがすべて活性化されます。

エラーが表示される場合は，エラー番号に応じて設定を確認してください。エラー番号とその要因を次に示します。

なお，ツール「wbemtest.exe」を起動したまま設定を変更し，接続を再度実施してもエラーになることがあります。その場合は，ツールを再起動してから接続を確認してください。

0x8001011c

JP1/IM - ManagerホストでDCOMが設定されていません。

0x80070005

次のどれかがエラー要因として考えられます。

・JP1/IM - ManagerホストでDCOMが設定されていない

・リモートの監視対象ホストでDCOMが設定されていない

・リモートの監視対象ホストに接続するユーザー名，パスワードまたはドメイン名に誤りがある

0x80041003

リモートの監視対象ホストでWMIの「名前空間」が設定されていません。

0x80041008

「機関」に指定している値が「ntlmdomain:」で始まっていません。

0x800706XX

次のどれかがエラー要因として考えられます。

・リモートの監視対象ホスト名に誤りがある

・リモートの監視対象ホストが起動していない

・リモートの監視対象ホストでファイアウォールが設定されていない

・リモートの監視対象ホストにログインするユーザーのパスワードが有効期限を過ぎている

リモートの監視対象ホストで，ログの種別が”System”または”Application”のイベントログがあることを確認したあと，［クエリ］ボタンをクリックし，次のクエリを入力して，［適用］ボタンをクリックする。

Select * From Win32_NTLogEvent Where ( Logfile='System' Or Logfile='Application' )

実行後に，［クエリ結果］画面にクエリの実行結果が表示されることを確認してください。

1.17.2　NetBIOS（NetBIOS over TCP/IP）の設定（Windowsの場合）

ここでは，NetBIOS（NetBIOS over TCP/IP）の設定について説明します。設定後，JP1/IM - Managerホストから監視対象ホストのログファイルが読み取り可能になっていることを確認してください。監視対象ホストのログファイルがSEQ2形式の場合は，監視対象のログファイルの退避ファイルも読み取り可能になっていることを確認してください。

(1)　ファイル共有を設定する

リモートの監視対象ホストで，監視対象のログファイルが配置されているフォルダの共有設定を有効にします。監視対象ホストのホスト情報のリモート通信設定にユーザー名を追加し，そのユーザーに読み取り可能な権限を付与します。なお，ファイル共有を許可するユーザー数を少なく設定すると，ログファイルトラップの開始時に，ファイル共有の接続を許可するユーザー数の上限を超え，エラーとなるおそれがあります。

(2)　JP1/IM - Managerホストでローカルセキュリティを設定する

JP1/IM - Managerホストで［管理ツール］−［ローカルセキュリティポリシー］−［セキュリティの設定］−［ローカルポリシー］−［ユーザー権利の割り当て］−［ネットワーク経由でのアクセス］に，システム共通設定のIMホストアカウントに設定するユーザー名を追加します。

(3)　監視対象ホストでローカルセキュリティを設定する

リモートの監視対象ホストで［管理ツール］−［ローカルセキュリティポリシー］−［セキュリティの設定］−［ローカルポリシー］−［ユーザー権利の割り当て］−［ネットワーク経由でのアクセス］に，監視対象ホストのホスト情報のリモート通信設定に設定するユーザー名を追加します。

(4)　レジストリを設定する

監視対象ホストが論理ホストの場合，一つの監視対象ホストに対して複数のIPアドレスやホスト名を使用してリモート監視するときは，対象の監視対象ホストでレジストリを設定してください。手順を次に示します。

監視対象ホストに管理者権限でログインする。

レジストリエディターを起動する。

［レジストリエディタ］で対応するキーを選択する。

キー名

HKEY_LOCAL_MACHINE¥System¥CurrentControlSet¥Services¥LanmanServer¥Parameters

レジストリ値を追加する。

名前：DisableStrictNameChecking

データ型：REG_DWORD

基数：10進数

値：1

レジストリエディターを終了する。

監視対象ホストを再起動する。

(5)　NetBIOS（NetBIOS over TCP/IP）の接続確認をする

エクスプローラの［アドレス］に「¥¥リモートの監視対象ホスト名」を入力する。

リモートの監視対象ホスト名には，実際に設定した内容を入力してください。

接続ウィンドウが表示されたら，リモートの監視対象ホストにログオンするユーザー名とパスワードを入力する。

リモートの監視対象ホストにNetBIOS接続ができることを確認する。

エクスプローラの［アドレス］に「¥¥リモートの監視対象ホスト名¥(1)で共有したフォルダのパス」を入力する。

リモートの監視対象ホスト名および(1)で共有したフォルダのパスには，実際に設定した内容を入力してください。

(1)で共有したフォルダのパスにアクセスできることを確認する。

アクセスに失敗する場合は，手順が正しく実施できているかどうか見直してください。

1.17.3　SSHの設定（Windowsの場合）

ここでは，JP1/IM - ManagerホストがWindows環境である場合の，SSHの設定について説明します。なお，SSHの認証には，公開鍵認証方式を使用します。

SSHで接続するには次の設定が必要となります。

SSHサーバを設定する

リモートの監視対象ホストで設定します。

鍵を作成する

UNIX環境の監視対象ホストで設定します。

秘密鍵をJP1/IM - Managerホストに配置する

UNIX環境の監視対象ホストからJP1/IM - Managerホストに配置します。

公開鍵を監視対象ホストに配置する

リモートの監視対象ホストに配置します。

監視対象のログファイルへのアクセス権を設定する

監視対象ホストがUNIXの場合は，マネージャーホストから監視対象ホストにSSH接続するユーザーにアクセス権を設定します。

重要

対話環境が前提であるstty，tty，tset，scriptコマンドなどは，SSH接続ユーザーのログインスクリプトに記載しないでください。記載されている場合は，リモート監視用にSSH接続ユーザーを新たに作成するか，これらのコマンドを実行しないようにSSH接続ユーザーのログインスクリプトを変更してください。

(1)　SSHサーバを設定する

SSHサーバを設定するための手順を次に示します。なお，OSの設定やコマンドは，OSのバージョンによって異なる可能性があります。詳細は，各OSのマニュアルおよびJP1/IM - Managerのリリースノートを参照してください。

リモートの監視対象ホストにroot権限のユーザーでログインする。

sshd_configを開く。

Linux，Solaris，AIXの場合：/etc/ssh/sshd_config

HP-UX (IPF)の場合：/opt/ssh/etc/sshd_config

PubkeyAuthenticationの値をyesに設定する※1。

次の項目を設定する※1，※2。

SolarisでOpenSSHを使用しているまたはSolaris以外の場合

UseDNSをnoに設定してください。

Solarisの場合

LookupClientHostnamesをnoに設定してください。

PermitRootLoginをyesに設定する※1。

root権限のユーザーでログインして情報収集する場合だけ，この手順を実行してください。

次のコマンドを実行し，sshdサービスを再起動する。

実行するコマンドの例を，OSごとに次に示します。

Linuxの場合（Linux 6の例）

/etc/rc.d/init.d/sshd restart

Solarisの場合（Solaris 10の例）

/usr/sbin/svcadm restart ssh

AIXの場合（AIX 6.1の例）

kill -HUP sshdのプロセスID

HP-UXの場合（HP-UX 11i V3 (IPF)の例）

/sbin/init.d/secsh stop; /sbin/init.d/secsh start

注※1

sshd_configの設定項目および設定方法については，使用するSSHサーバのマニュアルを参照してください。

注※2

設定しない場合は，監視対象ホストで次の名前解決ができるように設定してください。

マネージャーホストのIPアドレスからマネージャーホスト名を解決できる

マネージャーホストのホスト名の解決先IPアドレスが，マネージャーホストのIPアドレスと一致する

名前解決にDNSを使用していてDNSサーバに接続できない場合，リモート監視ログファイルトラップの起動，またはログファイルの収集が遅延することがあります。また，遅延によってタイムアウトしてしまい，起動や収集が失敗することがあります。そのため，UseDNSやLookupClientHostnamesをnoに設定することを推奨します。

(2)　鍵を作成する（初めて鍵を作成する場合）

UNIX環境の監視対象ホストにリモート監視で使用するユーザーでログインし，ssh-keygenコマンドを実行して鍵を作成します。なお，この手順は，初めて鍵を作成する場合だけに必要な作業です。

鍵の種類はRSA暗号とDSA暗号のどちらかを選択できます。

作業を始める前に.sshディレクトリの上位ディレクトリのパーミッションに所有者以外の書き込み権限が設定されていないことを確認してください。所有者以外の書き込み権限が設定されているとSSHの接続に失敗します。

UNIX環境の監視対象ホストにリモート監視で使用するユーザーでログインする。

ssh-keygenコマンドを実行する。

次のように入力してコマンドを実行してください。

RSA鍵を作成する場合：ssh-keygen -t rsa

DSA鍵を作成する場合：ssh-keygen -t dsa

秘密鍵の出力先と名前を決める。

マルチバイト文字を含まないパスとファイル名を指定してください。デフォルトは「~/.ssh/id_rsa」が設定されます。

リターンキーを2回押す。

秘密鍵のパスフレーズの入力を求められるため，何も入力しないでリターンキーを押します。再入力を求められるので，何も入力しないで再度リターンキーを押します。

ssh-keygen -t rsaコマンドの実行例を次に示します。

[root@HOST]$ ssh-keygen -t rsa

Generating public/private rsa key pair.

Enter file in which to save the key (/home/ssh-user/.ssh/id_rsa):

Enter passphrase (empty for no passphrase):

Enter same passphrase again:

Your identification has been saved in /home/ssh-user/.ssh/id_rsa.

Your public key has been saved in /home/ssh-user/.ssh/id_rsa.pub.

The key fingerprint is:

ax:xx:xx:xx:xx:bx:xx:xc:xx:xx:xx:xd:xd:xa:ed:xx root@HOST

catコマンドを実行し，公開鍵ファイルの内容を認証鍵ファイルに追加する。

chmodコマンドを実行し，認証鍵ファイルの属性を600に変更する。

catコマンドおよびchmodコマンドの実行例を次に示します。

[ClientUser@TargetHost .ssh]$ cat id_rsa.pub >> authorized_keys

[ClientUser@TargetHost .ssh]$ chmod 600 authorized_keys

「/etc/ssh/sshd_config」の「AuthorizedKeysFile」を設定する。

デフォルトでは「~/.ssh/authorized_keys」または「.ssh/authorized_keys」が設定されています。手順6で作成した認証鍵のパスを変更した場合は，AuthorizedKeysFileの値を見直してください。なお，sshd_configの設定を変更した場合は，スーパーユーザーでsshdサービスを再起動してください。

注意事項

秘密鍵の情報は厳重に管理してください。

鍵（公開鍵と秘密鍵のペア）の作成は環境やツールには依存しないため，どのような環境やツールでも問題ありません。ただし，鍵の作成後は，秘密鍵と公開鍵を適切に配置する必要があります。

(3)　秘密鍵をJP1/IM - Managerホストに配置する（初めて鍵を作成する場合）

JP1/IM - ManagerホストがWindowsの場合は，「1.17.3(2)　鍵を作成する（初めて鍵を作成する場合）」で作成した秘密鍵をWindowsのJP1/IM - Managerホストに配置します。秘密鍵を配置するパスには，マルチバイト文字を含まないようにしてください。なお，この手順は，初めて鍵を作成する場合だけに必要な作業です。

(4)　秘密鍵が配置された場所を登録する

次のように秘密鍵がJP1/IM - Managerホストに配置された場所を［システム共通設定］画面で登録してください。

［IM構成管理］画面のメニューバーから［編集］−［システム共通設定］を選択する。

［システム共通設定］画面が表示されます。

［システム共通設定］画面でSSHの秘密鍵ファイルパスを設定する。

［システム共通設定］画面に表示される項目の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.20　［システム共通設定］画面」を参照してください。

(5)　公開鍵をリモートの監視対象ホストに配置する（すでに鍵を作成している場合）

「1.17.3(2)　鍵を作成する（初めて鍵を作成する場合）」で作成した公開鍵をリモートの監視対象ホストに配置します。配置する手順を次に示します。なお，この手順は，すでに別のリモートの監視対象ホストで鍵を作成している場合だけに必要な作業です。

作業を始める前に.sshディレクトリの上位ディレクトリのパーミッションに所有者以外の書き込み権限が設定されていないことを確認してください。所有者以外の書き込み権限が設定されているとSSHの接続に失敗します。

リモートの監視対象ホストにリモート監視で使用するユーザーでログインする。

.sshディレクトリに移動する。

リモート監視で使用するユーザーのホームディレクトリ配下に.sshディレクトリがない場合は作成してください。ディレクトリの属性は700を設定してください。

scpコマンドを実行し，公開鍵ファイルをリモートの監視対象ホストにコピーする。

「1.17.3(2)　鍵を作成する（初めて鍵を作成する場合）」で作成済みの公開鍵ファイルを監視対象ホストにコピーします。公開鍵のコピー先は，リモート監視で使用するユーザーのホームディレクトリの.sshディレクトリです。

catコマンドを実行し，公開鍵ファイルの内容を認証鍵ファイルに追加する。

コピーした公開鍵ファイルを削除する。

chmodコマンドを実行し，認証鍵ファイルの属性を600に変更する。

「/etc/ssh/sshd_config」の「AuthorizedKeysFile」を設定する。

デフォルトでは「~/.ssh/authorized_keys」または「.ssh/authorized_keys」が設定されています。手順6で作成した認証鍵のパスを変更した場合は，AuthorizedKeysFileの値を見直してください。なお，sshd_configの設定を変更した場合は，スーパーユーザーでsshdサービスを再起動してください。

scpコマンド，catコマンド，およびchmodコマンドの実行例を次に示します。ここでは，「1.17.3(2)　鍵を作成する（初めて鍵を作成する場合）」で鍵を作成したホストのホスト名をIMHostとしています。

コマンドの実行例

[ClientUser@TargetHost ]$ cd .ssh

[ClientUser@TargetHost .ssh]$ scp

root@IMHost:/home/ssh-user/.ssh/id_rsa.pub ./

root@IMHost's password: ＜パスワードを入力＞

id_rsa 100% 233 0.2KB/s 00:00

[ClientUser@TargetHost .ssh]$ cat id_rsa.pub >> authorized_keys

[ClientUser@TargetHost .ssh]$ rm id_rsa.pub

[ClientUser@TargetHost .ssh]$ chmod 600 authorized_keys

(6)　監視対象のログファイルへのアクセス権を設定する

監視対象ホストがUNIXの場合は，マネージャーホストから監視対象ホストにSSH接続するユーザーは，次に示すアクセス権が必要です。

監視対象のログファイル

読み込み権限が必要です。監視対象のログファイルがSEQ2形式の場合は，監視対象のログファイルの退避ファイルにも読み込み権限が必要です。

監視対象のログファイルがあるディレクトリおよびその上位のすべてのディレクトリ

読み込み権限と実行権限が必要です。監視対象のログファイルがSEQ2形式の場合は，監視対象のログファイルの退避ファイルがあるディレクトリおよびその上位のすべてのディレクトリに読み込み権限と書き込み権限が必要です。

(7)　接続を確認する

Windows環境のJP1/IM - ManagerホストにSSHクライアントソフトがインストールされている場合は，配置した秘密鍵を使って，リモートの監視対象ホストにSSH接続ができることを確認してください。また，SSH接続するときに，パスワードおよびパスフレーズの入力が不要であることを確認してください。

エラーが発生した場合や，パスワードおよびパスフレーズの入力を要求された場合は，手順どおり正しく設定できているかどうかを見直してください。また，OSの設定を見直し，SSH接続ができる環境であるか確認してください。

また，リモート監視では，リモートの監視対象ホストで次のコマンドを実行します。リモート監視で使用するユーザーで次のコマンドが実行できることを確認してください。

uname

ls

wc

tail

find

grep

head

コマンドを実行できるか確認する際の手順を，次に示します。

(a)　ホスト情報を収集する場合に使用するコマンドの確認

［システム共通設定］画面の［SSH］ページで設定したユーザーで監視対象ホストにログインする。

次のコマンドを実行し，戻り値が0であることを確認する。

uname -s

(b)　ログファイルを収集する場合に使用するコマンドの確認

［システム共通設定］画面の［SSH］ページで設定したユーザーで監視対象ホストにログインする。

次のコマンドを実行し，戻り値が0であることを確認する。

ls -ild 監視対象のログファイルパス

コマンドの例：

ls -ild /var/log/messages

実行結果の例：

12345 -rw-r--r-- 1 root root 100 4月 12 13:00 2013 messages

ls 監視対象のログファイルが存在するディレクトリパス

コマンドの例：

ls /var/log

実行結果の例：

messages

（監視対象ホストのOSがAIXの場合）LC_CTYPE=C wc -l 監視対象のログファイルパス

コマンドの例：

LC_CTYPE=C wc -l /var/log/messages

実行結果の例：

20 /var/log/messages

（監視対象ホストのOSがAIX以外の場合）wc -l 監視対象のログファイルパス

コマンドの例：

wc -l /var/log/messages

実行結果の例：

20 /var/log/messages

（監視対象ホストのOSがSolarisの場合）tail +監視対象のファイルの任意の行番号 監視対象のログファイルパス | tail -収集するサイズの上限値c

コマンドの例：

tail +19 /var/log/messages | tail -10241c

実行結果の例：

line num = 19

line num = 20

（監視対象ホストのOSがSolaris以外の場合）tail -n +監視対象のファイルの任意の行番号 監視対象のログファイルパス | tail -c 収集するサイズの上限値

コマンドの例：

tail -n +19 /var/log/messages | tail -c 10241

実行結果の例：

line num = 19

line num = 20

ログファイルの出力形式がSEQ2の場合，手順2のコマンドに加えて，次のコマンドを実行し，標準出力の結果を確認する。

find 監視対象のログファイルが存在するディレクトリパス -xdev -inum 監視対象のログファイルの退避ファイルのinode

コマンドの例：

find /var/log/ -xdev -inum 12345

標準出力の例：

/var/log/messages.1

標準出力の結果として，監視対象のログファイルの退避ファイルのパスが出力されることを確認してください。

標準出力を確認する場合に，標準出力をstdout.txtに出力して標準エラー出力をstderr.txtに出力するときは，次のように実行してください。

コマンドの例：

find /var/log/ -xdev -inum 12345 1> stdout.txt 2> stderr.txt

(c)　事前フィルターを適用する場合に使用するコマンドの確認

［システム共通設定］画面の［SSH］ページで設定したユーザーで監視対象ホストにログインする。

次のコマンドを実行し，戻り値が0であることを確認する。

（監視対象ホストのOSがLinuxの場合）/bin/grep -E '事前フィルター'

コマンドの例：

tail -n +19 /var/log/messages | /bin/grep -E 'filter' | tail -c 10241

実行結果の例：

line num = 19

line num = 20

（監視対象ホストのOSがSolarisの場合）/usr/xpg4/bin/grep -E '事前フィルター'

コマンドの例：

tail +19 /var/log/messages | /usr/xpg4/bin/grep -E 'filter' | tail -10241c

実行結果の例：

line num = 19

line num = 20

（監視対象ホストのOSがLinux，Solaris以外の場合）/usr/bin/grep -E '事前フィルター'

コマンドの例：

tail -n +19 /var/log/messages | /usr/bin/grep -E 'filter' | tail -c 10241

実行結果の例：

line num = 19

line num = 20

head -n 監視対象ファイルの任意の行番号

コマンドの例：

tail -n +19 /var/log/messages | head -n 20

実行結果の例：

line num = 19

line num = 20

1.17.4　1回の監視間隔で収集できるログのサイズの設定（Windowsの場合）

事前フィルターを適用しても，1回の監視間隔で収集できるログのサイズの上限が超えてしまう環境では，1回の監視間隔で収集できるログのサイズの上限の初期値を変更することができます。

変更する場合は，次の手順で設定します。

リモート監視ログファイルトラップ機能とリモート監視イベントログトラップ機能の実行環境を設定する。

リモートログトラップ環境定義ファイル（jp1cf_remote_logtrap.conf）を編集します。

Managerパス¥conf¥imcf

jbssetcnfコマンドを実行して，定義内容を反映する。

jbssetcnf Managerパス¥conf¥imcf¥jp1cf_remote_logtrap.conf

JP1/IM - Managerを再起動する。

再起動後に設定内容が反映されます。

1回の監視間隔で収集できるログのサイズの設定について

リモートログトラップ環境定義ファイル（jp1cf_remote_logtrap.conf）

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「リモートログトラップ環境定義ファイル（jp1cf_remote_logtrap.conf）」（2.　定義ファイル）

1.18　JP1/IM - Managerのセットアップ（Windowsの場合）

ここでは，JP1/IM - Managerのセットアップ項目について説明します。

なお，セットアップ作業を行うユーザーは，Administrators権限が必要です。

1.18.1　セントラルスコープの機能を使用するための設定（Windowsの場合）

JP1/IM - Managerを新規インストールした場合，セントラルスコープの機能はデフォルトで無効になっています。

セントラルスコープの機能を使用する場合は，次の手順に従ってください。

セントラルスコープのデータベースを作成する。

Scopeパス¥bin¥jcsdbsetup を実行します。必要に応じてオプションを指定してください。

セントラルスコープサービス（jcsmain）を有効にする。

jcoimdef -s ON を実行します。

JP1/IM - Managerを起動する。

セントラルスコープサービスの稼働を確認する。

jco_spmd_statusコマンドを実行します。稼働中のプロセスにjcsmainが表示されていることを確認してください。

jcsdbsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcsdbsetup」（1.　コマンド）を参照してください。

jcoimdefコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

1.18.2　JP1/IM - Managerの障害に備えた設定（Windowsの場合）

JP1/IM - ManagerはJP1/IM - Manager自身に障害が発生した場合に備えて，トラブル解決の調査資料を採取するツールや，プロセスの異常終了時に自動で再起動する機能などを提供しています。

ここでは，JP1/IM - Managerの障害に備えた設定項目について説明します。

(1)　障害発生時の資料採取の準備

JP1/IM - Managerではトラブル発生時に資料を採取するためのツールをバッチファイル（jim_log.bat）として提供しています。このツールは，トラブルの解決の調査資料となる情報を一括して採取するツールです。

JP1/IM - Managerの資料採取ツールで採取できるのは，JP1/IM - Manager，JP1/BaseおよびJP1/IM - View（同一ホストにある場合）のトラブルシュート資料です。採取できる資料の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「10.3　トラブル発生時に採取が必要な資料」を参照してください。

資料採取ツールについて

jim_log.batについて

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jim_log.bat（Windows限定）」（1.　コマンド）

なお，トラブルが発生した場合にメモリーダンプおよびクラッシュダンプが必要となることがあります（資料採取ツールでこれらのダンプも採取できます）。メモリーダンプおよびクラッシュダンプの出力設定の手順については，リリースノートを参照してください。

重要

メモリーダンプのサイズは，実メモリーのサイズによって異なります。搭載している物理メモリーが大きいと，メモリーダンプのサイズも大きくなります。メモリーダンプを採取できるだけのディスク領域を確保してください。詳細は，Windowsのヘルプの「STOPエラー」の項目を参照してください。

クラッシュダンプに出力される情報はJP1だけでなく，ほかのアプリケーションプログラムのトラブル情報も出力されます。また，クラッシュダンプが出力されると，その分ディスク容量が圧迫されます。クラッシュダンプが出力されるように設定する場合は，十分なディスク領域を確保しておいてください。

(2)　プロセス異常終了時の再起動の設定

プロセス再起動を定義する。

プロセス再起動が有効になるよう，次の拡張起動プロセス定義ファイル（jp1co_service.conf）を編集します。

Consoleパス¥conf¥jp1co_service.conf

「再起動可否」パラメーターは「|」で区切られた3番目の値で，0（再起動しない：デフォルト）または1（再起動する）を設定します。なお，「|」で区切られた1番目の値は変更しないでください。

定義内容を反映する。

JP1/IM - Managerが稼働している場合は，プロセス再起動の設定が有効になるよう，JP1/IM - Managerのリロードコマンドを実行します。

jco_spmd_reload

プロセス再起動の定義について

拡張起動プロセス定義ファイル（jp1co_service.conf）について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「拡張起動プロセス定義ファイル（jp1co_service.conf）」（2.　定義ファイル）

注意事項

異常終了時の再起動設定は，クラスタ運用時には設定しないでください。JP1/IM - Managerの障害時にはプロセス再起動の機能も障害の影響を受けるおそれがあります。クラスタ運用時に再起動をしたい場合は，JP1/IM - Manager外部のクラスタソフトから再起動を制御してください。

(3)　プロセス異常検知時のJP1イベントの発行の設定

JP1イベント発行を設定する。

次のIMパラメーター定義ファイル（jp1co_param_V7.conf）を編集します。

Consoleパス¥conf¥jp1co_param_V7.conf

このファイルの「SEND_PROCESS_TERMINATED_ABNORMALLY_EVENT」と「SEND_PROCESS_RESTART_EVENT」がJP1イベント発行の設定パラメーターです。JP1イベントを発行するには，値を「dword:1」に変更します。

jbssetcnfコマンドを実行して，定義内容を反映する。

jbssetcnf Consoleパス¥conf¥jp1co_param_V7.conf

JP1/BaseおよびJP1/Baseを前提とする製品を再起動する。

再起動後に設定内容が反映されます。

JP1イベント発行の設定について

IMパラメーター定義ファイル（jp1co_param_V7.conf）について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「IMパラメーター定義ファイル（jp1co_param_V7.conf）」（2.　定義ファイル）

(4)　ヘルスチェック機能の設定

ヘルスチェック機能を使ってJP1/IM - Managerプロセスのハングアップを検知したい場合に設定します。

ヘルスチェック定義ファイル（jcohc.conf）を開き，パラメーターを設定する。

ヘルスチェック機能を有効にするため，ENABLE=trueにします。

また，ハングアップ検知時にJP1イベントを発行する場合にはEVENT=trueを，通知コマンドを実行する場合にはCOMMAND=実行するコマンドを指定します。

jco_spmd_reloadコマンドでJP1/IM - Managerをリロードする。または，JP1/IM - Managerを再起動する。

通知コマンドを設定した場合は，jcohctestコマンドを実行して動作確認する。

jcohctestコマンドを実行して，正しくCOMMANDで指定したコマンドが実行されるか確認します。正しく動作しなかった場合は指定を見直してください。

重要

Windows (x64)では，%WINDIR%¥System32フォルダ以下に配置されているコマンドを実行すると，WOW64のリダイレクト機能によって，%WINDIR%¥SysWow64フォルダ以下に配置されているコマンドにリダイレクトされます。リダイレクト先のコマンドがない場合，コマンドの実行に失敗することがあります。%WINDIR%¥System32フォルダ以下に配置されているコマンドを実行コマンドに指定する場合は注意してください。

ヘルスチェック機能の設定について

ヘルスチェック定義ファイル（jcohc.conf）について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「ヘルスチェック定義ファイル（jcohc.conf）」（2.　定義ファイル）

jcohctestコマンドについて

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcohctest」（1.　コマンド）

(5)　監視オブジェクトDBの自動バックアップ・リカバリー設定

セントラルスコープの機能を使用する場合に設定します。

監視ツリーの更新中に，OSがシャットダウンしたり，クラスタ運用時にフェールオーバーしたりすると，監視オブジェクトDBが破損するおそれがあります。このため，監視ツリーの更新時に監視オブジェクトDBを自動でバックアップ・リカバリーするよう設定します。

なお，新規インストールの場合は有効，旧バージョンのJP1/IM - Managerで設定を無効にしていた場合は無効となっています。運用に合わせて，設定を変更してください。

JP1/IM - Managerを停止する。

次のファイルを引数にしてjbssetcnfコマンドを実行する。

監視オブジェクトDBの自動バックアップ・リカバリー機能を有効にする：auto_dbbackup_on.conf

監視オブジェクトDBの自動バックアップ・リカバリー機能を無効にする：auto_dbbackup_off.conf

jbssetcnfコマンドを実行すると，JP1共通定義情報に設定内容が反映されます。

jbssetcnfコマンドについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

ファイルの設定内容について

ファイルの設定内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「監視オブジェクトDBの自動バックアップ・リカバリー設定ファイル（auto_dbbackup_xxx.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

JP1/IM - Managerを起動する。

1.18.3　バージョンアップ時の設定（Windowsの場合）

ここでは，JP1/IM - Managerのバージョンアップインストール時のセットアップ項目について説明します。

(1)　セントラルスコープのバージョンアップコマンドの実行

バージョン8以前のJP1/IM - Central Scopeからバージョンアップした場合は，次の手順に従い，バージョンアップコマンドを実行してください。バージョンアップコマンドを実行するまでは，旧バージョンのJP1/IM - Central Scopeと互換モードで動作します（旧バージョンから追加された機能は使用できません）。

JP1/IM - Managerを停止する。

ディスクの空き容量を確認する。

次の手順に示すjp1csverup.batコマンドを実行するには，監視オブジェクトDB分の空き容量が必要です。監視オブジェクトDBは，次に示すフォルダ内のすべてのデータです。

Scopeパス¥database¥jcsdb¥

jp1csverup.batコマンドを実行する。

jbssetcnfコマンドを実行する。

次に示す機能の有効，無効は旧バージョンのJP1/IM - Central Scopeの設定に依存します。

対処済み連動機能

状態変更イベントの上限監視

機能を無効から有効にしたい場合，次の表に示すファイルを引数にjbssetcnfコマンドを実行してください。

表1‒6　機能を有効にするための設定ファイル

ファイル名

説明

action_complete_on.conf

対処済み連動機能を有効にするためのファイルです。

evhist_warn_event_on.conf

監視オブジェクトの状態変更イベント件数が上限値（100件）を超えた際に，JP1イベントを発行する機能を有効にするためのファイルです。

JP1/IM - Managerを起動する。

JP1/IM - ViewでJP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Scope）に接続し，問題がないか動作を確認する。

jp1csverup.batコマンドについて

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jp1csverup.bat（Windows限定）」（1.　コマンド）

(2)　自動アクション定義ファイルの更新

11-10以前のJP1/IM - Managerからバージョンアップした場合は，次の手順に従い，自動アクション定義ファイルを更新してください。

ただし，11-10以前の自動アクション定義ファイルをそのまま使用したい場合は必要ありません。

JP1/IM - Managerを停止する。

jcadefconvコマンドを実行して自動アクション定義ファイルを更新する。

jcadefconv -i 変換するアクション定義ファイル名 -o 変換後のアクション定義ファイル名

jcadefconvコマンドの-oオプションに指定したファイルをactdef.confにリネームして格納先に配置する。

格納先およびファイル名を次に示します。なお，次に示す格納先およびファイル名を-oオプションに直接指定している場合は，この手順は不要です。

物理ホストの場合：Consoleパス¥conf¥action¥actdef.conf

論理ホストの場合：共有フォルダ¥jp1cons¥conf¥action¥actdef.conf

JP1/IM - Managerを起動する。

自動アクションの機能について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「5.　自動アクションによるコマンド実行」

jcadefconvコマンドについて

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcadefconv」（1.　コマンド）

(3)　発生元ホストの項目の表示

JP1/IM - Manager 09-00〜09-10をバージョンアップした場合，イベント条件表示項目定義ファイルに発生元ホストが設定されていません。そのため，発生元ホストのマッピング機能を有効にしても，［アクション詳細設定］画面のイベント条件に発生元ホストの項目が表示されません。［アクション詳細設定］画面のイベント条件に発生元ホストの項目を表示する場合，イベント条件表示項目定義ファイルに「E.JP1_SOURCEHOST」を追加する必要があります。

［アクション詳細設定］画面については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「2.33.1　［アクション詳細設定］画面」を参照してください。

イベント条件表示項目定義ファイルについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「イベント条件表示項目定義ファイル（attr_list.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

(4)　イベントレポート出力の出力形式の指定

10-50以前のJP1/IM - Managerからバージョンアップした場合，イベントレポート出力でCSV出力する際に，1件の固有の拡張属性に一つの列を割り当てて出力する機能が無効になっています。この機能を有効にするかどうかは，イベントレポート出力環境定義ファイル（evtreport.conf）のPROGRAM_SPECIFIC_EX_ATTR_COLUMNパラメーターで指定します。なお，新規にインストールした場合は有効です。必要に応じて，イベントレポート出力環境定義ファイルを設定してください。

イベントレポート出力環境定義ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「イベントレポート出力環境定義ファイル（evtreport.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

(5)　［ログファイルトラップサービスが起動したときに自動でプロセス起動する］チェックボックスの表示

11-01以前のJP1/IM - Managerからバージョンアップした場合，［ログファイルトラップサービスが起動したときに自動でプロセス起動する］チェックボックスが無効（非表示）になっています。

［ログファイルトラップサービスが起動したときに自動でプロセス起動する］チェックボックスの有効・無効は，プロファイル管理環境定義ファイル（jp1cf_profile_manager.conf）のLOGFILETRAP_AUTO_START_CONTROLパラメーターで指定します。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「プロファイル管理環境定義ファイル（jp1cf_profile_manager.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

(6)　エージェントのプロファイル更新通知機能

11-01以前のJP1/IM - Managerからバージョンアップした場合，エージェントのプロファイル更新通知機能が無効になっています。

エージェントのプロファイル更新通知機能の有効・無効は，プロファイル管理環境定義ファイル（jp1cf_profile_manager.conf）のAGENT_PROFILE_UPDATE_NOTICEはパラメーターで指定します。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「プロファイル管理環境定義ファイル（jp1cf_profile_manager.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

(7)　リモート監視が停止中のログの監視設定

11-01以前のJP1/IM - Managerからバージョンアップした場合，リモート監視が停止中に出力されたログ情報を収集しない設定になっています。

リモート監視が停止中に出力されたログ情報を収集するかどうかは，リモートログトラップ環境定義ファイル（jp1cf_remote_logtrap.conf）のSTART_OPTIONパラメーターで指定します。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「リモートログトラップ環境定義ファイル（jp1cf_remote_logtrap.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

1.19　JP1/IM - Viewのセットアップ（Windowsの場合）

ここでは，JP1/IM - Viewのセットアップ項目について説明します。

なお，セットアップ作業を行うユーザーは，Administrators権限が必要です。

1.19.1　JP1/IM - Viewの障害に備えた設定（Windowsの場合）

JP1/IM - Viewは，障害が発生した場合に備えて，トラブル解決の調査資料を採取するツールを提供しています。JP1/IM - Viewに障害が発生した場合に備え，ツールの実行時にWindowsのクラッシュダンプおよびメモリーダンプを採取できるよう，ダンプの出力設定をしておくことをお勧めします。

JP1/IM - Viewでは，トラブル発生時に資料を採取するためのツールをバッチファイル（jcoview_log.bat）として提供しています。JP1/IM - Viewの資料採取ツールで採取できるのは，JP1/IM - Viewのトラブルシュート資料です。採取できる資料の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「10.3　トラブル発生時に採取が必要な資料」を参照してください。

資料採取ツールについて

jcoview_log.batについて

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoview_log.bat（Windows限定）」（1.　コマンド）

メモリーダンプおよびクラッシュダンプを出力する設定を「1.18.2(1)　障害発生時の資料採取の準備」の説明を参照して，設定してください。

また，IM構成管理では，IM 構成管理・ビューアーで障害が発生した場合，スレッドダンプを採取するためのコマンド（jcfthreaddmp）を提供しています。jcfthreaddmpコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcfthreaddmp（Windows限定）」（1.　コマンド）を参照してください。

1.19.2　JP1/IM - View（セントラルコンソール・ビューアーおよびセントラルスコープ・ビューアー）の動作カスタマイズ（Windowsの場合）

JP1/IM - View（セントラルコンソール・ビューアーおよびセントラルスコープ・ビューアー）の動作を設定します。設定を変更したい場合は，IM-View設定ファイル（tuning.conf）を編集します。JP1/IM - View（セントラルコンソール・ビューアーおよびセントラルスコープ・ビューアー）の動作について，設定できる項目を次に示します。

［ログイン］画面の接続先ホスト入力履歴数

次の項目で，前回ログインしたJP1ユーザー名の表示を抑止

［ログイン］画面の［ユーザー名］

［イベントコンソール］画面起動時の［統合機能メニュー］画面起動可否

［イベントコンソール］画面起動時の［アクション結果一覧］画面起動可否

統合機能メニューおよびモニター画面呼び出しで使用するWWWブラウザーの起動パス

クリップボードへのコピー可否

［監視ツリー］画面，［監視ツリー（編集中）］画面，［ビジュアル監視（編集中）］画面，［イベントコンソール］画面，［アクション結果一覧］画面，および［コマンド実行］画面のログイン中のJP1ユーザー名の表示を抑止

ここで設定した内容は，IM-View設定ファイルを編集したビューアーでだけ有効になります。手順を次に示します。

次のIM-View設定ファイル（tuning.conf）をテキストエディターなどで編集する。

Viewパス¥conf¥tuning.conf

JP1/IM - Viewを再起動する。

IM - View設定ファイルの動作カスタマイズについて

IM-View設定ファイルについて

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「IM-View設定ファイル（tuning.conf）」（2.　定義ファイル）

1.19.3　IM構成管理・ビューアーのセットアップおよび動作カスタマイズ（Windowsの場合）

IM構成管理・ビューアーを起動するには，次の2種類の方法があります。

Windowsのスタートメニューから起動する方法

IM構成管理・ビューアーを起動するコマンド（jcfview）を実行して起動する方法

(1)　IM構成管理・ビューアーのセットアップ

ここでは，IM構成管理・ビューアーをWindowsのスタートメニューから起動する場合のセットアップについて説明します。なお，jcfviewコマンドを実行して起動する場合には，このセットアップは不要です。

JP1/IM - Viewのインストール時に，スタートメニューにIM構成管理・ビューアーのショートカットが作成されます。

IM構成管理・ビューアーのショートカットを削除したあとに再度作成する場合には，次の手順を実施してください。

JP1/IM - Viewを停止する。

次のコマンドを実行する。

jcovcfsetup -i　　（-iオプションは省略できます）

Windowsのスタートメニューの［すべてのプログラム］−［JP1_Integrated Management - View］の下に，IM構成管理・ビューアーのショートカットが追加されます。名称は［構成管理］です。

jcovcfsetupコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcovcfsetup（Windows限定）」（1.　コマンド）を参照してください。

注意事項

スタートメニューに登録されている［JP1_Integrated Management - View］（ショートカット）の位置，または名称を変更した場合には，ショートカットは追加されません。

(2)　IM構成管理・ビューアーの動作カスタマイズ

IM構成管理・ビューアーの動作を設定します。設定を変更したい場合は，IM構成管理・ビューアー動作定義ファイル（jcfview.conf）を編集します。IM構成管理・ビューアーの動作について，設定できる項目を次に示します。

IM構成管理の［ログイン］画面の接続先ホスト入力履歴数

IM構成管理の［ログイン］画面の接続ユーザー入力履歴数

［IM構成管理］画面，［エージェント構成編集］画面，［リモート監視構成編集］画面，および［プロファイル表示/編集］画面起動時の画面表示設定履歴機能の使用可否

サーバ応答待ちのタイムアウト時間

システムの階層構成の反映応答待ちタイムアウト時間

［IM構成管理］画面，［エージェント構成編集］画面，［リモート監視構成編集］画面，および［プロファイル表示/編集］画面のログイン中のJP1ユーザー名の表示を抑止

ここで設定した内容は，IM構成管理・ビューアー動作定義ファイルを編集したビューアーでだけ有効になります。手順を次に示します。

次のIM構成管理・ビューアー動作定義ファイル（jcfview.conf）をテキストエディターなどで編集する。

Viewパス¥conf¥jcfview.conf

JP1/IM - Viewを再起動する。

IM構成管理・ビューアー動作定義ファイルの動作カスタマイズについて

IM構成管理・ビューアー動作定義ファイルについて

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「IM構成管理・ビューアー動作定義ファイル（jcfview.conf）」（2.　定義ファイル）

1.19.4　JP1/IM - Rule Operation連携のセットアップ（Windowsの場合）

ここでは，JP1/IM - View（JP1/IM - Rule Operation連携部分）を使用する場合のセットアップについて説明します。

JP1/IM - Rule Operationに関するショートカットを作成します。次の手順を実施してください。

JP1/IM - Viewを停止する。

次のコマンドを実行する。

jcovrmsetup -i　　（-iオプションは省略できます）

スタートメニュー（［スタート］−［すべてのプログラム］−［JP1_Integrated Management - View］の下）にJP1/IM - Rule Operationに関するショートカットが追加されます。名称は，［ルール管理］および［ヘルプ(ルール管理)］です。

JP1/IM - Rule Operation，およびJP1/IM - View（JP1/IM - Rule Operation連携部分）の詳細については，JP1/IM - Rule Operationのマニュアルを参照してください。

JP1/IM - Rule Operationのマニュアル

マニュアル「JP1/Integrated Management - Rule Operation 構築・運用ガイド」

マニュアル「JP1/Integrated Management - Rule Operation 画面リファレンス」

注意事項

スタートメニューに登録されている［JP1_Integrated Management - View］（ショートカット）の位置，または名称を変更した場合には，ショートカットは追加されません。

1.20　マニュアルの組み込み手順（Windowsの場合）

所定のフォルダにHTMLマニュアルを格納することで，各画面の［ヘルプ］ボタンからマニュアルを参照できます。

HTMLマニュアルの組み込み手順を次に示します。

プログラムプロダクトに標準添付されているマニュアル提供媒体を用意する。

マニュアル提供媒体に格納されている対象データをJP1/IM - ManagerおよびJP1/IM - Viewに格納する。

マニュアル提供媒体に格納されている対象データを，マニュアルごとにJP1/IM - ManagerおよびJP1/IM - Viewの格納先フォルダに格納してください。

対象データ（HTMLマニュアル）

CSSファイルとすべてのHTMファイルおよびGRAPHICSフォルダ

マニュアル提供媒体側の格納先（Windowsマシンのドライブにマニュアル提供媒体をセットした場合）

統合管理　基本ガイド（統合コンソール編）

該当するドライブ¥MAN¥3021¥03A0620D

JP1/IM - Manager　導入・設計ガイド

該当するドライブ¥MAN¥3021¥03A0720D

JP1/IM - Manager　構築ガイド

該当するドライブ¥MAN¥3021¥03A0820D

JP1/IM - Manager　運用ガイド

該当するドライブ¥MAN¥3021¥03A0920D

JP1/IM - Manager　画面リファレンス

該当するドライブ¥MAN¥3021¥03A1020D

JP1/IM - Manager　コマンド・定義ファイルリファレンス

該当するドライブ¥MAN¥3021¥03A1120D

JP1/IM - Manager　メッセージ

該当するドライブ¥MAN¥3021¥03A1220D

JP1/IM - Manager側の格納先

統合管理　基本ガイド（統合コンソール編）

インストール先フォルダ¥JP1Cons¥www¥manual¥ja¥03A0600D

JP1/IM - Manager　導入・設計ガイド

インストール先フォルダ¥JP1Cons¥www¥manual¥ja¥03A0700D

JP1/IM - Manager　構築ガイド

インストール先フォルダ¥JP1Cons¥www¥manual¥ja¥03A0800D

JP1/IM - Manager　運用ガイド

インストール先フォルダ¥JP1Cons¥www¥manual¥ja¥03A0900D

JP1/IM - Manager　画面リファレンス

インストール先フォルダ¥JP1Cons¥www¥manual¥ja¥03A1000D

JP1/IM - Manager　コマンド・定義ファイルリファレンス

インストール先フォルダ¥JP1Cons¥www¥manual¥ja¥03A1100D

JP1/IM - Manager　メッセージ

インストール先フォルダ¥JP1Cons¥www¥manual¥ja¥03A1200D

JP1/IM - View側の格納先

統合管理　基本ガイド（統合コンソール編）

インストール先フォルダ¥JP1CoView¥manual¥ja¥03A0600D

JP1/IM - Manager　導入・設計ガイド

インストール先フォルダ¥JP1CoView¥manual¥ja¥03A0700D

JP1/IM - Manager　構築ガイド

インストール先フォルダ¥JP1CoView¥manual¥ja¥03A0800D

JP1/IM - Manager　運用ガイド

インストール先フォルダ¥JP1CoView¥manual¥ja¥03A0900D

JP1/IM - Manager　画面リファレンス

インストール先フォルダ¥JP1CoView¥manual¥ja¥03A1000D

JP1/IM - Manager　コマンド・定義ファイルリファレンス

インストール先フォルダ¥JP1CoView¥manual¥ja¥03A1100D

JP1/IM - Manager　メッセージ

インストール先フォルダ¥JP1CoView¥manual¥ja¥03A1200D

すでにHTMLマニュアルがJP1/IM - ManagerおよびJP1/IM - Viewの格納先フォルダに格納されている場合は，格納されているHTMLマニュアルを削除してから格納してください。

1.21　アンインストール（Windowsの場合）

ここでは，JP1/IM - ManagerおよびJP1/IM - Viewをアンインストールする手順について説明します。なお，アンストール作業を行うユーザーは，Administrators権限が必要です。

1.21.1　アンインストール手順（Windowsの場合）

JP1/IM - ManagerおよびJP1/IM - Viewをアンインストールする手順について説明します。なお，IMデータベース（統合監視DBおよびIM構成管理DB）を使用している場合は，JP1/IM - Managerをアンインストールする前にIMデータベースを削除する必要があります。

(1)　IMデータベースの削除の手順

環境を再構築するためにIMデータベースを削除する場合は，事前にバックアップを取得してください。バックアップの方法については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「1.2　データベースの管理」を参照してください。

各コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」を参照してください。

次の手順でIMデータベースを削除します。

JP1/IM - Managerを停止する。

JP1/IM - Managerを停止してください。JP1/IM - MOを使用している場合は，接続元のJP1/IM - MOのJP1/IM - Message Optimizerサービスも停止してください。

統合監視DBまたはIM構成管理DBを削除する場合，次のサービスの状態を確認する。

物理ホストの場合

IMデータベースサービス（JP1/IM-Manager DB Server）が開始している。

物理ホストの場合に，統合監視DBまたはIM構成管理DBがセットアップ済み，かつIM データベースを使用しているとき

JP1/IM - Managerのサービス（JP1/IM-Manager）が停止している。

論理ホストの場合

論理ホストのIMデータベースサービス（JP1/IM-Manager DB Server_論理ホスト名）が開始している。

論理ホストの場合に，統合監視DBまたはIM構成管理DBがセットアップ済み，かつIMデータベースを使用しているとき

JP1/IM - Managerのサービス（JP1/IM-Manager_論理ホスト名）が停止している。

統合監視DBを削除する場合，jcoimdefコマンドを実行する。

jcoimdef -db OFF

統合監視DBが無効になります。

統合監視DBを削除する場合，jcodbunsetupコマンドを実行する。

jcodbunsetup

統合監視DBが削除されます。

IM構成管理DBを削除する場合，jcoimdefコマンドを実行する。

jcoimdef -cf OFF

IM構成管理サービス（jcfmain）が無効になります。

IM構成管理DBを削除する場合，jcfdbunsetupコマンドを実行する。

jcfdbunsetup

IM構成管理DBが削除されます。

次の物理ホストのファイルおよびフォルダを削除する。

Managerパス¥data¥imcf¥imconfig以下のファイル

Managerパス¥data¥imcf¥profiles以下のファイルおよびフォルダ

マシンを再起動する。

(2)　JP1/IM - Managerのアンインストールの手順

次の手順でアンインストールします。

プログラムを終了する。

アンインストールする前に，すべてのプログラムを終了してください。

「JP1/IM-Managerサービス」のサービスを停止してください。また，アンインストールするJP1/IM - Managerに接続中のJP1/IM - Viewがある場合はログアウトしてください。

Windowsの［サービス］ダイアログボックスを閉じる。

Windowsの［サービス］ダイアログボックスを表示している場合は，製品のアンインストール前に閉じてください。

Windowsの［コントロールパネル］−［プログラムと機能］から，アンインストールしたい製品を選択する。

起動したインストーラーの指示に従ってアンインストールを進めてください。

アンインストール時には，入力項目はありません。

再起動を要求された場合は，Windowsを再起動する。

ユーザーファイルを削除する。

アンインストールでは，インストール後に作成された定義ファイルやログファイル，ユーザーが修正する可能性のあるファイルは削除されません。これらのファイルを削除する場合は，JP1/IM - Managerをインストールしていたフォルダを，エクスプローラにより削除してください。

(3)　JP1/IM - Viewのアンインストールの手順

次の手順でアンインストールします。

プログラムを終了する。

アンインストールする前に，すべてのプログラムを終了してください。

Windowsの［サービス］ダイアログボックスを閉じる。

Windowsの［サービス］ダイアログボックスを表示している場合は，製品のアンインストール前に閉じてください。

Windowsの［コントロールパネル］−［プログラムと機能］から，アンインストールしたい製品を選択する。

起動したインストーラーの指示に従ってアンインストールを進めてください。

アンインストール時には，入力項目はありません。

再起動を要求された場合は，Windowsを再起動する。

ユーザーファイルを削除する。

アンインストールでは，インストール後に作成された定義ファイルやログファイル，ユーザーが修正する可能性のあるファイルは削除されません。これらのファイルを削除する場合は，JP1/IM - Viewをインストールしていたフォルダを，エクスプローラにより削除してください。

1.21.2　アンインストール時の注意事項（Windowsの場合）

統合トレース機能（HNTRLib2）について

JP1/IM - Viewのアンインストール時に，統合トレース機能（HNTRLib2）はほかの製品が使用していなければ削除されます。

Windows環境への設定

インストール時に追加したシステム環境変数Pathの値は，アンインストール時に削除されます。ただし，統合トレース機能（HNTRLib2）を使用している製品がほかにある場合，HNTRLib2のパス（システムドライブ:¥Program Files¥Common Files¥Hitachi※）は削除されません。

注※　Windowsの場合，「システムドライブ:¥Program Files」と表記している部分は，インストール時のOS環境変数によって決定されるため，環境によって異なる場合があります。

2　インストールとセットアップ（UNIXの場合）

この章では，UNIX環境でJP1/IMをインストール，およびセットアップする手順について説明します。

2.1　インストールとセットアップの流れ（UNIXの場合）

インストールの開始からセットアップの終了までの作業の流れを，マネージャーの場合，エージェントの場合，およびリモートの監視対象ホストの場合に分けて示します。なお，アンインストール手順の詳細については，「2.19.1　アンインストール手順（UNIXの場合）」を参照してください。

図2‒1　インストールとセットアップの作業の流れ（マネージャー）

図2‒2　インストールとセットアップの作業の流れ（エージェント）

リモートの監視対象ホストでログ監視をするための設定については，「2.16　リモートの監視対象ホストでログ監視をするための設定（UNIXの場合）」を参照してください。

通信データを暗号化する通信暗号化機能を使用するための設定については，「8.4　暗号化通信の構築」を参照してください。

2.2　インストール前に必要な作業（UNIXの場合）

2.2.1　JP1/IMのセットアップ内容の設計（UNIXの場合）

インストール作業に入る前に，JP1/IMのセットアップ内容について検討し，設定する内容をまとめておいてください。

セットアップ内容の設計については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「第3編　設計編」を参照してください。

2.2.2　システム環境の構築（UNIXの場合）

(1)　OSの環境構築

JP1/IMのインストール前に，次を満たすOSの環境を構築してください。

JP1/IMの前提バージョンのOSであること

JP1/IMの前提とするサービスパックやパッチが適用されていること

JP1/IMの構成に合わせてカーネルパラメーターを調整していること

自ホストのホスト名を，接続しているLAN環境のIPアドレス（ループバックアドレス以外のIPアドレス）で名前解決できること

JP1/IM - ManagerおよびJP1/IM - Viewのリリースノートを参照して，次を実施してください。

JP1/IMが前提とするパッチを確認し，OSに適用する

JP1/IMの構成に合わせてカーネルパラメーターを調整する

2.2.3　前提プログラムのインストール（UNIXの場合）

(1)　JP1/Baseのインストール

JP1/IMのマネージャーおよびエージェントには，JP1/IM - Managerの前提製品であるJP1/Baseをインストールする必要があります。

マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「1.5　JP1/IM - Managerの構成」を参照し，システム構成を確認してください。また，JP1/Baseのインストール方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

2.3　インストール（UNIXの場合）

ここでは，JP1/IM - Managerをインストールおよびアンインストールする手順について説明します。

なお，インストール作業を行うユーザーは，root権限が必要です。

2.3.1　インストール手順（UNIXの場合）

JP1/IM - Managerをインストールする手順について説明します。

(1)　インストールの手順

次の手順でJP1/IM - Managerをインストールします。この作業には，root権限が必要です。

すべてのプログラムを終了する。

インストールする前に，JP1/BaseおよびJP1/Baseを前提とするプログラムを停止してください。

バージョンアップインストールをする場合，JP1/IM - Managerを停止してください。また，接続中のJP1/IM - Viewがある場合はログアウトしてください。

Hitachi PP Installerを実行する。

Hitachi PP Installerの指示に従ってインストールしてください。操作手順については，「2.3.2　Hitachi PP Installerの使用方法（UNIXの場合）」を参照してください。

なお，JP1/IM - Managerのインストール時にインストーラーのログとして次のファイルが作成されます。これはインストールが異常終了した場合の保守資料です。インストールが正常終了したあと，JP1/IM - Managerを起動して問題がなければ削除してください。

/tmp/HITACHI_JP1_INST_LOG/jp1imm_inst{1|2|3|4|5}.log

重要

IMデータベースをセットアップ済みの環境で，JP1/IM - Managerをバージョンアップした場合，jimdbupdateコマンドを実行してIMデータベースを更新してください。IMデータベースを更新していない場合は，JP1/IM - Managerを起動したときに警告メッセージが表示されます。

(2)　各種インストールについて

バージョンアップインストールについて

旧バージョンのJP1/IM - Managerからバージョンアップする場合は，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「12.2　旧バージョンのJP1/IMからのバージョンアップについて」を参照してバージョンアップ時の注意について事前に知っておいてください。

JP1/NETM/DM，JP1/IT Desktop Management 2およびJob Management Partner 1/Software Distributionを使ったリモートインストールについて

JP1/IMは，JP1/NETM/DM，JP1/IT Desktop Management 2およびJob Management Partner 1/Software Distributionを使ったリモートインストール（ソフトウェア配布）に対応しており，JP1/IM の新規インストールおよびバージョンアップができます。

実際の操作・運用方法については，JP1/NETM/DM，JP1/IT Desktop Management 2またはJob Management Partner 1/Software Distributionのマニュアルを参照してください。JP1/IMをパッケージングする際は，必ずJP1/NETM/DM 09 -00 以降，Job Management Partner 1/Software Distribution 09 -00 以降，または JP1/IT Desktop Management 2のパッケージャを使用してください。なお，JP1/NETM/DMは日本でだけ販売している製品です。

2.3.2　Hitachi PP Installerの使用方法（UNIXの場合）

Hitachi PP Installerは，JP1/IMの提供媒体に格納されています。ここでは，次の操作について説明します。

Hitachi PP Installerの起動方法

Hitachi PP Installerを使用してJP1/IM - Managerをインストールする方法

Hitachi PP Installerを使用してJP1/IM - Managerを削除する方法

Hitachi PP Installerを使用して現在インストールされている日立製品のバージョンを確認する方法

Hitachi PP Installer実行時のユーザー権限

Hitachi PP Installerを使用するときは，root権限が必要です。rootでログインするか，またはsuコマンドでユーザーをrootに変更してください。

(1)　Hitachi PP Installerの起動

Hitachi PP Installerの起動手順を次に示します。

ドライブにJP1/IM - Managerの提供媒体をセットする。

提供媒体をマウントする。

マウント方法は，ご使用のOS，ハードウェアおよび環境によって異なります。マウント方法の詳細はOSのマニュアルを参照してください。

AIXの場合

/usr/sbin/mount -r -v cdrfs /dev/cd0 /cdrom

Linuxの場合

/bin/mount -r -o mode=0544 /dev/cdrom /mnt/cdrom

下線部の提供媒体ファイルシステムのマウントディレクトリ名は，環境によって異なりますので注意してください。

Hitachi PP Installerを起動する。

提供媒体のディレクトリ名やファイル名は，マシン環境によっては記載されている内容と見え方が異なる場合があります。lsコマンドで確認の上，表示されたファイル名を入力してください。

AIXの場合

/cdrom/aix/setup /cdrom

Linuxの場合

/mnt/cdrom/linux/setup /mnt/cdrom

下線部にはご使用になる提供媒体のマウントディレクトリ名を指定してください。

重要

インストール時は/etc/hitachi_setupを実行してHitachi PP Installerを起動しないでください。

提供媒体をアンマウントする。

インストール完了後，アンマウントします。アンマウント方法の詳細はOSのマニュアルを参照してください。

AIXの場合

/usr/sbin/umount /cdrom

Linuxの場合

/bin/umount /mnt/cdrom

下線部にはご使用になる提供媒体のマウントディレクトリ名を指定してください。

(2)　JP1/IM - Managerのインストール

Hitachi PP Installerを使用してJP1/IM - Manager をインストールする方法を説明します。Hitachi PP Installerを起動すると，初期画面が表示されます。

図2‒3　Hitachi PP Installerの初期画面例

初期画面で「I」を入力すると，インストールできるソフトウェアの一覧が表示されます。インストールしたいソフトウェアにカーソルを移動し，スペースバーで選択します。さらに「I」を入力すると，JP1/IM - Managerがインストールされます。インストール完了後，「Q」を入力すると初期画面に戻ります。

(3)　JP1/IM - Managerの削除

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動します。

/etc/hitachi_setup

Hitachi PP Installerの初期画面が表示されます。初期画面については，「図2-3　Hitachi PP Installerの初期画面例」を参照してください。

初期画面で「D」を入力すると，削除できるソフトウェアの一覧が表示されます。削除したいソフトウェアにカーソルを移動し，スペースバーで選択します。さらに「D」を入力すると，ソフトウェアが削除されます。削除完了後，「Q」を入力すると初期画面に戻ります。

(4)　バージョン情報の表示

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動します。

/etc/hitachi_setup

Hitachi PP Installerの初期画面が表示されます。初期画面については，「図2-3　Hitachi PP Installerの初期画面例」を参照してください。

初期画面で「L」を入力すると，インストール済みの日立製品の一覧が表示されます。

2.3.3　インストール直後に必要な設定（UNIXの場合）

JP1/Baseの環境変数にJP1/IM - Managerの動作する言語コードを設定してください。言語コードの設定は環境変数ファイルと共通定義の両方に設定してください。なお，11-00からJP1/IMの環境変数（jp1co_env.confファイル）は，なくなります。

それぞれの設定は，ローカルホスト内で統一して運用してください。また，JP1/SES形式イベントを監視するシステムでは，システム内の言語環境をJP1/SES形式のイベントの文字コードで統一してください。設定方法を次に示します。

(1)　環境変数ファイルの設定

/etc/opt/jp1base/conf/jp1bs_env.confファイルをviなどで開き，先頭行の「LANG=」の後ろに，次の表に従って環境変数LANGの値を設定します。

表2‒1　jp1bs_env.confファイルのLANGに指定できる値

OS

言語種別

文字コード

環境変数LANGの値※3

AIX

日本語

SJIS

Ja_JP.IBM-932またはJa_JP

EUC

ja_JP.IBM-eucJPまたはja_JP

UTF-8※2

JA_JP.UTF-8，JA_JP，またはja_JP.UTF-8

英語

C

C

中国語

GB18030

Zh_CN.GB18030

Linux

日本語

SJIS※1

ja_JP.SJISまたはja_JP.sjis

UTF-8※2

ja_JP.UTF-8またはja_JP.utf8

英語

C

C

中国語

GB18030

zh_CN.gb18030

注※1

SUSE Linuxの場合だけ有効です。

注※2

UTF-8コードでは，次に示す記号を二つの文字コードで表現します。

円記号(¥)：0x5Cまたは0xC2A5

チルダ(~)：0x7Eまたは0xE280BE

これらの記号について，JP1/IM - Managerでは¥：0x5C，~：0x7Eの文字コードを使用します。

注※3

記載されているLANGの値以外を指定しないでください。また，LANGの値は大文字・小文字を区別します。

この定義は，次にJP1/IM - Managerを起動したときから有効になります。

重要

言語種別を英語に設定した場合，JP1/IM - Managerの設定にマルチバイト文字を使用しないでください。使用した場合，ASCII文字で記述されたものとして扱われます。このため，JP1/IM - Managerの動作が不正になることがあります。

(2)　JP1/Baseの言語環境設定の確認

/etc/opt/jp1base/conf/jp1bs_env.confファイルの設定値を確認する。

jp1bs_env.confファイルの「LANG=」の後ろに設定されている値が，「2.3.3(1)　環境変数ファイルの設定」で設定した値と一致していることを確認してください。

jp1bs_env.confファイルについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

/etc/opt/jp1base/jbs_startファイルの設定値を確認する。

jbs_startファイルの「LANG=」の後ろに設定されている値が，「2.3.3(1)　環境変数ファイルの設定」で設定した値と一致していることを確認してください。

jbs_startファイルについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

メモ

文字コードを設定して運用を開始した後でも，この手順で文字コードの変更ができます。

JP1/Baseの言語環境設定については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の言語種別の設定の説明を参照してください。

(3)　共通定義への言語環境設定

jp1bs_param.confファイルを編集する。

/etc/opt/jp1base/conf/jp1bs_param.confファイルをテキストエディターで開き，「LANG=」の後ろに，次の表に従って共通定義への設定値を指定します。

表2‒2　jp1bs_param.confファイルのLANGに指定できる値

言語種別

コード

LANGの値

日本語

シフトJISコード

SJIS

EUCコード

EUCJIS

UTF-8コード

UTF-8

英語

C

中国語

GB18030

JP1/IM - Managerを停止する。

JP1/Baseを停止する。

次のコマンドを実行する。

/opt/jp1base/bin/jbssetcnf /etc/opt/jp1base/conf/jp1bs_param.conf

セントラルスコープを使用している場合，稼働中にJP1/IM - Managerの環境変数を変更するときは，次の操作をしてください。

jcsdbexportコマンドで監視オブジェクトDBの保管情報をローカルファイルに出力する。

JP1/IM - Managerを停止する。

JP1/IM - Managerで動作する言語コードを変更して，JP1/IM - Managerを起動する。

jcsdbimportコマンドでローカルファイルに出力した監視オブジェクトDBを，セントラルスコープの監視オブジェクトDBに反映する。

上記の操作をしない場合は，［監視ツリー］画面，［ビジュアル監視］画面の表示が不正になります。

(4)　JP1/BaseおよびJP1/IM - Managerの起動

JP1/Baseを起動する。

JP1/IM - Managerを起動する。

2.3.4　インストール時の注意事項（UNIXの場合）

製品間の関連について

JP1/IM - ManagerはJP1/Baseを前提製品としています。製品のインストール時には，次の点に注意してください。

前提製品がある場合は，前提の製品から順にインストールしてください。

JP1/Base，JP1/IM - Managerの順序にインストールしてください。

JP1/Baseを停止してから，JP1/IM - Managerをインストールしてください。JP1/Baseの停止を忘れた場合は，必ずJP1/Baseを再起動してください。再起動しなかった場合は，システム構成情報を正しく管理できません。

統合トレース機能（HNTRLib2）について

JP1/Baseのインストール時に，統合トレース機能（HNTRLib2）がインストールされます。

OS環境への設定

インストール時に次の情報をOSに設定します。

servicesファイルに，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「付録C　ポート番号」のポート番号を設定します。

JP1/IM - Managerのアンインストール時に，servicesファイルに設定された，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「付録C　ポート番号」のポート番号が削除されます。

バージョンダウンインストールについて

JP1/IM - Managerは，バージョンダウンインストールに対応していません。インストールされている製品をバージョンダウンしたい場合は，製品をアンインストールしてから再インストールしてください。

2.4　IMデータベースの構築（UNIXの場合）

IMデータベースを使用して，システムで発生したイベントを監視します。IMデータベースには，統合監視DBとIM構成管理DBとがあります。統合監視DBは，セントラルコンソールを利用する場合に使用します。IM構成管理DBは，IM構成管理を使用してシステムの階層構成を管理します。統合監視DBとIM構成管理DBを使用した場合に利用できる機能の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「2.4　IMデータベースが提供する機能」を参照してください。

システム構築時および運用開始後に，統合監視DB，IM構成管理DBのどちらかまたは両方が必要になったときは，その時点でIMデータベースを構築できます。

統合監視DBには，JP1/IM - Managerサービスが起動したあとにイベントDBから取得したJP1イベントが格納されます。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.1.3(2)　統合監視DBを使用する場合のJP1イベント制御の仕組み」を参照してください。

ここでは，IMデータベースを構築する手順について説明します。

2.4.1　IMデータベースを構築するための準備（UNIXの場合）

IMデータベースを構築するために必要なデータベース領域のサイズやデータベース格納ディレクトリの情報を記述したセットアップ情報ファイルを準備します。

セットアップ情報ファイルを編集する。

設定例を次に示します。

#IM DATABASE SERVICE - DB Size

IMDBSIZE=S

#IM DATABASE SERVICE - Data Storage Directory

IMDBDIR=/var/opt/jp1imm/database

#IM DATABASE SERVICE - Port Number

IMDBPORT=20700

#IM DATABASE SERVICE - DB Install Directory

IMDBENVDIR=/var/opt/jp1imm/dbms

JP1/IM - MOを使用する場合で，JP1/IM - ManagerとJP1/IM - MOが異なるホストで動作するときは，セットアップ情報ファイルに記載する項目に「IMDBHOSTNAME」を追加する必要があります。セットアップ情報ファイルについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「セットアップ情報ファイル（jimdbsetupinfo.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

セットアップ情報ファイルの設定値を確認する。

次の項目を確認してください。

IMDBENVDIRおよびIMDBDIRに，常にマウント状態にあるディレクトリを指定しているか。アンマウントされやすいディレクトリを指定していないか。また，シンボリックリンクを含むパスを指定していないか。

2.4.2　統合監視DBの設定（UNIXの場合）

統合監視DBを作成し，セントラルコンソール機能で統合監視DBを使用できるように設定します。統合監視DBを使用しない場合，この手順は不要です。

すでにIM構成管理DBをセットアップしているかどうかで，設定の手順が異なります。それぞれの設定手順を次に示します。

(1)　すでにIM構成管理DBをセットアップしている場合の手順

JP1/IM-Managerサービスを停止するかどうかで，設定の手順が異なります。それぞれの設定手順を次に示します。

JP1/IM-Managerサービスを停止して統合監視DBを作成する場合の手順

IMデータベースサービス（JP1/IM-Manager DB Server）が起動しているか確認する。

次のサービスを停止する。

JP1/IM-Managerサービス

JP1/IM - MOを使用している場合，接続元のJP1/IM - MOのJP1/IM - Message Optimizerサービス

jcodbsetupコマンドを実行し，統合監視DBを作成する。

jcodbsetup -s [-q]

jcoimdefコマンドを実行して，統合監視DBを有効にする。

jcoimdef -db ON

JP1/IM-Managerサービスを起動する。

JP1/IM-Managerサービスを停止しないで統合監視DBを作成する場合の手順

jcoimdefコマンドを実行して，IM構成管理サービス（jcfmain）を無効にする。

jcoimdef -cf OFF

JP1/IM-Managerサービスを再起動する。

IMデータベースサービス（JP1/IM-Manager DB Server）が起動しているか確認する。

次のサービスを停止する。

JP1/IM - MOを使用している場合，接続元のJP1/IM - MOのJP1/IM - Message Optimizerサービス

jcodbsetupコマンドを実行し，統合監視DBを作成する。

jcodbsetup -s [-q]

jcoimdefコマンドを実行して，統合監視DBを有効にする。

jcoimdef -db ON

jcoimdefコマンドを実行して，IM構成管理サービス（jcfmain）を有効にする。

jcoimdef -cf ON

JP1/IM-Managerサービスを再起動する。

jcodbsetupコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcodbsetup」（1.　コマンド）を参照してください。

jcoimdefコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

(2)　IM構成管理DBをセットアップしていない場合の手順

次のサービスを停止する。

JP1/IM - MOを使用している場合，接続元のJP1/IM - MOのJP1/IM - Message Optimizerサービス

jcodbsetupコマンドを実行し，統合監視DBを作成する。

jcodbsetup -f セットアップ情報ファイル名 [-q]

jcoimdefコマンドを実行して，統合監視DBを有効にする。

jcoimdef -db ON

JP1/IM-Managerサービスを再起動する。

jcodbsetupコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcodbsetup」（1.　コマンド）を参照してください。

jcoimdefコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

2.4.3　IM構成管理DBの設定（UNIXの場合）

IM構成管理DBを作成し，IM構成管理サービスをプロセス管理から起動できるように設定します。IM構成管理の機能を使用しない場合，この手順は不要です。

すでに統合監視DBをセットアップしているかどうかで，設定の手順が異なります。それぞれの設定手順を次に示します。

(1)　すでに統合監視DBをセットアップしている場合の手順

JP1/IM-Managerサービスを停止するかどうかで，設定の手順が異なります。それぞれの設定手順を次に示します。

JP1/IM-Managerサービスを停止してIM構成管理DBを作成する場合の手順

IMデータベースサービス（JP1/IM-Manager DB Server）が起動しているか確認する。

次のサービスを停止する。

JP1/IM-Managerサービス

JP1/IM - MOを使用している場合，接続元のJP1/IM - MOのJP1/IM - Message Optimizerサービス

jcfdbsetupコマンドを実行して，IM構成管理DBを作成する。

jcfdbsetup -s [-q]

JP1/IM-Managerサービスを停止しないでIM構成管理DBを作成する場合の手順

jcoimdefコマンドを実行して，統合監視DBを無効にする。

jcoimdef -db OFF

JP1/IM-Managerサービスを再起動する。

IMデータベースサービス（JP1/IM-Manager DB Server）が起動しているか確認する。

次のサービスを停止する。

JP1/IM - MOを使用している場合，接続元のJP1/IM - MOのJP1/IM - Message Optimizerサービス

jcfdbsetupコマンドを実行して，IM構成管理DBを作成する。

jcfdbsetup -s [-q]

jcoimdefコマンドを実行して，統合監視DBを有効にする。

jcoimdef -db ON

jcfdbsetupコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcfdbsetup」（1.　コマンド）を参照してください。

jcoimdefコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

(2)　統合監視DBをセットアップしていない場合の手順

jcfdbsetupコマンドを実行して，IM構成管理DBを作成する。

jcfdbsetup -f セットアップ情報ファイル名 [-q]

jcfdbsetupコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcfdbsetup」（1.　コマンド）を参照してください。

2.4.4　IM構成管理の機能を使用するための設定（UNIXの場合）

JP1/IM - Managerを新規にインストールした場合，IM構成管理の機能はデフォルトで無効になっています。システム構築時またはシステム運用時にIM構成管理を使用する場合は，「2.4.3　IM構成管理DBの設定（UNIXの場合）」の手順でIM構成管理DBを構築したあと，IM構成管理の機能を有効にする必要があります。

ここでは，IM構成管理の機能を有効にする手順について説明します。

jcoimdefコマンドを実行して，IM構成管理サービス（jcfmain）を有効にする。

jcoimdef -cf ON

JP1/IM - Managerを再起動する。

jco_spmd_statusコマンドを実行して，IM構成管理サービス（jcfmain）が稼働プロセスに表示されていることを確認する。

jcoimdefコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

jco_spmd_statusコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jco_spmd_status」（1.　コマンド）を参照してください。

2.4.5　IMデータベースの更新（UNIXの場合）

JP1/IM - ManagerをバージョンアップまたはJP1/IM - Managerの修正版を適用した場合にIMデータベースを使用しているときは，IMデータベースの更新処理が必要になります。次に示す手順に従い，IMデータベースを更新してください。

サービスの状態を確認する。

JP1/IM-Managerサービスが停止している。

JP1/IM - MOを使用している場合は，接続元のJP1/IM - MOのJP1/IM - Message Optimizerサービスが停止している。

jimdbupdateコマンドを実行してIMデータベースの更新を確認する。

次のメッセージが出力された場合は，手順5を実行してください。

KNAN11201-I IMデータベースサービスは最新の状態です

次のメッセージが出力された場合は，手順3以降を実行してください。

KNAN11202-I IMデータベースサービスの上書きインストールが必要です

KNAN11207-I IMデータベースサービスのテーブルスキーマの更新が必要です

jimdbbackupコマンドを実行し，IMデータベースをバックアップする。

jimdbbackup -o バックアップファイル名 -m MAINT

jimdbupdateコマンドを実行し，IMデータベースを更新する。

jimdbupdate -i

JP1/IM - Managerを起動する。

重要

jimdbupdateコマンドを実行する前に取得したIMデータベースの更新前のバックアップデータは，jimdbupdateコマンド実行後のIMデータベースにリカバリーしないでください。

jimdbupdateコマンドを実行したあとは，再度jimdbbackupコマンドでバックアップを取得してください。

2.5　ユーザー認証の設定およびユーザーマッピングの設定（UNIXの場合）

JP1ユーザー管理に必要な，認証サーバの指定，JP1ユーザーの登録，ユーザーマッピングの設定をします。

ホストの役割に合わせて，次のように設定します。

表2‒3　ホストの役割ごとの設定項目

設定項目

認証サーバとして使用する

認証サーバとして使用しない

プライマリー

認証サーバ

セカンダリー

認証サーバ

マネージャー

ホスト

エージェント

ホスト

認証サーバ指定

○

○

○

−

JP1ユーザーの設定

○

−

−

−

操作権限の設定

○

−

−

−

認証サーバ設定のコピー

−

○

−

−

ユーザーマッピング※

○

○

○

○

（凡例）

○：設定が必要

−：設定が不要

注※　自動アクションしない場合，およびJP1/IM - Viewから管理対象ホストにコマンド実行しない場合は不要です。

設定は，JP1/Baseのコマンドによって行います。

なお，ユーザーマッピングは，自動アクションまたはJP1/IM - Viewの操作によってコマンドを実行するすべてのホストで，次のように設定します。

表2‒4　自動アクションやJP1/IM - Viewによってコマンドを実行する場合のユーザーマッピング

操作

JP1ユーザー名

サーバホスト名

OSユーザー名

JP1/IM - Viewからコマンドを実行する場合

マネージャーにログインするユーザー

JP1/IM - Viewが接続するマネージャー※

コマンド実行先ホストのOSに登録されたユーザー

自動アクションを実行する場合

アクション定義で指定したユーザー名

自動アクションを定義したマネージャー※

アクション実行先ホストのOSに登録されたユーザー

注※　サーバホスト名には「*」も指定できます。この場合は，すべてのホストでユーザーマッピングが許可されます。

なお，「jp1admin」というJP1ユーザーがデフォルトで登録されています。「jp1admin」には，JP1資源グループが「*」で，JP1権限レベルがJP1_Console_Adminである操作権限が設定されています（JP1資源グループが「*」の場合，すべてのJP1資源グループにアクセスできます）。

2.5.1　認証サーバの指定（UNIXの場合）

認証サーバのホスト名を指定します。この設定は，認証サーバのホストおよびJP1/IMのマネージャーで必要です。エージェントでは必要ありません。

認証サーバを指定する。

/opt/jp1base/bin/jbssetusrsrv ホスト名1 [ホスト名2]

認証サーバはプライマリー，セカンダリーの2台まで設定できます。ホスト名1がプライマリー認証サーバ，ホスト名2がセカンダリー認証サーバです。

設定方法の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザー管理機能の設定の章を参照してください。

2.5.2　JP1ユーザーの登録（UNIXの場合）

JP1/IMを使用するJP1ユーザーを登録します。この設定は，プライマリー認証サーバのホストで必要です。

JP1ユーザーを登録する。

/opt/jp1base/bin/jbsadduser JP1ユーザー名

2.5.3　JP1ユーザーの操作権限の設定（UNIXの場合）

JP1/IMを使用するJP1ユーザーに操作権限を登録します。この設定は，プライマリー認証サーバのホストで必要です。

JP1ユーザーに操作権限を設定する。

認証サーバのホストで，ユーザー権限レベルファイル（JP1_UserLevel）を編集し，JP1ユーザーに操作権限を設定します。

設定内容については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のJP1ユーザーの操作権限の設定に関する説明を参照してください。

JP1/IMの操作権限としては，JP1資源グループにJP1_Console，権限レベルにJP1_Console_Adminなどを指定します。

なお，IM構成管理の操作権限としては，JP1資源グループにJP1_Console，権限レベルにJP1/IMの権限レベルとIM構成管理の権限レベルを設定する必要があります。IM構成管理の権限レベルを設定していない場合，実行できる操作は，IM構成管理のJP1権限レベル「JP1_CF_User」の範囲に限定されます。

JP1/IMの操作権限については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「7.4.1　JP1ユーザーの管理」および「付録E　操作権限一覧」を参照してください。

2.5.4　プライマリー認証サーバの設定情報のコピー（UNIXの場合）

プライマリー認証サーバから認証サーバの設定ファイルをコピーします。この設定は，セカンダリー認証サーバのホストで必要です。

認証サーバの設定ファイルをコピーする。

/etc/opt/jp1base/conf/user_aclディレクトリに格納されている設定ファイルJP1_Group，JP1_Passwd，JP1_UserLevelをコピーします。テキストファイルのため，FTPでASCII転送するなどでコピーします。

2.5.5　ユーザーマッピングの設定（UNIXの場合）

自動アクションやJP1/IM - Viewの操作によって，コマンドを実行するホストで，JP1ユーザー名とOSユーザー名とのユーザーマッピングを設定します。この設定は，JP1/IMからコマンドを実行するすべてのホストで必要です。

ユーザーマッピング定義を設定する。

コマンド実行をする各ホストで，ユーザーマッピング定義ファイル（jp1BsUmap.conf）を編集し，JP1ユーザーとOSユーザーのユーザーマッピングを設定します。

次のユーザーマッピング定義コマンドを実行する。

/opt/jp1base/bin/jbsmkumap

なお，ユーザーが複数いる場合は，すべてのユーザーに対してユーザーマッピングの設定が必要です。JP1ユーザー名とOSユーザー名が同じ場合でも，ユーザーマッピングの設定が必要です。

また，自動アクションやJP1/IM - Viewの操作によって実行されるコマンドは，JP1ユーザーにマッピングされているプライマリーユーザーで実行されます。特定のOSユーザーでコマンドを実行したい場合には，そのOSユーザーをプライマリーユーザーとして登録してください。

ユーザーマッピング定義ファイル（jp1BsUmap.conf），およびjbsmkumapコマンドについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザー管理機能の設定の説明を参照してください。

2.6　JP1/Baseの障害に備えた設定（UNIXの場合）

JP1/Baseは，JP1/Base自身の障害がシステム運用に影響を及ぼすのをできるだけ防ぐために，次の機能を提供しています。

プロセスの異常を検知する機能（ヘルスチェック機能）

プロセスが異常終了した場合に自動で再起動する機能

プロセスや認証サーバの異常を検知した場合にJP1イベントを発行する機能

JP1/Baseの障害発生時に調査資料を採取するツール

デフォルトでは，プロセスの異常検知や再起動，JP1イベントの発行もしない設定になっています。設定を変更する場合は，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のインストールとセットアップの章の説明を参照してください。

2.7　IM構成管理を使用する場合のシステムの階層構成の設定（UNIXの場合）

ここでは，IM構成管理を使用する場合のシステムの階層構成（IM構成）の設定について説明します。IM構成管理を使用しない場合のシステムの階層構成の設定については，「2.8　IM構成管理を使用しない場合のシステムの階層構成の設定（UNIXの場合）」を参照してください。

IM構成管理を使用する場合は，IM構成管理・ビューアーを操作して，JP1/IMが運用管理するシステムのマネージャーおよびエージェントの階層関係を設定します。

また，IM構成管理のエクスポート・インポート機能を使用して，テスト環境のシステム構成を運用環境に移行したり，変更前の環境のシステム構成を変更後の環境に移行したりできます。

IM構成管理のエクスポート・インポート機能を使用すると，仮想ホストを含むシステムの階層構成（仮想化システム構成）をIM構成管理で管理するための設定や，セントラルスコープで監視するための設定ができます。

IM構成管理を使用してシステムの階層構成を管理している場合，次の処理を実行すると，IM構成管理が保持する構成定義情報とJP1/Baseが保持する構成定義情報が不一致となります。

JP1/Baseの構成定義ファイルを編集する

jbsrt_distribコマンドを実行する

そのため，IM構成管理を使用してシステムの階層構成を管理している場合は，IM構成管理を使用して構成を一元管理することを推奨します。

JP1/Baseが提供する機能を使用してシステムの階層構成の定義の配布をした場合は，IM構成管理とJP1/Baseで保持する構成定義情報を一致させるために，システムの階層構成を取得する必要があります。システムの階層構成の取得がされていない場合，構成定義情報が不一致のため，動作が不正になります。

2.7.1　IM構成管理・ビューアーによるシステム構成の設定（UNIXの場合）

ここでは，IM構成管理・ビューアーを操作して，システムの階層構成を設定する方法について説明します。

IM構成管理を使用していない既存のJP1/IMシステムにIM構成管理を追加した場合，IM構成管理・ビューアーを使用すると，既存のJP1/IMのシステムから収集した構成定義情報を編集して，システムの階層構成を設定できます。

新規にシステムの階層構成を設定する場合，および既存のシステムの階層構成を編集する場合の手順について説明します。

(1)　新規にシステムの階層構成を設定する場合

システムの階層構成は，最上位のマネージャーで一括して定義する方法と，各マネージャーが管理する複数の部分に分割して定義する方法があります。

システムの階層構成の管理および構成定義情報の定義例については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「6.2.1　IM構成管理で管理対象となるシステムの階層構成」を参照してください。

新規にシステムの階層構成を設定する手順の概要を次に示します。

システムの階層構成に追加するホストを，IM構成管理の管理対象として登録する。

ホストを登録する方法，およびホストに関する情報を設定する方法については，「3.1.1　ホストを登録する」を参照してください。

登録したホストに関する情報を参照する方法については，「3.1.4　ホスト情報を表示する」を参照してください。

ホストを削除する方法については，「3.1.6　ホストを削除する」を参照してください。

登録したホストに関する情報を変更する方法については，「3.1.5　ホスト情報の属性を変更する」を参照してください。

IM構成管理に登録したホストをシステムの階層構成に追加して，マネージャーとエージェントの階層関係を設定する。

JP1/IMのシステムにホストを追加する方法については，「3.2.4(1)(a)　ホストを追加する」を参照してください。

JP1/IMのシステムからホストを削除する方法については，「3.2.4(1)(c)　ホストを削除する」を参照してください。

マネージャーとエージェントの階層関係を設定する方法については，「3.2.4(1)(b)　ホストを移動する」を参照してください。

設定したシステムの階層構成をシステムに反映する。

IM構成管理・ビューアーで設定したシステムの階層構成を，JP1/IMが運用管理するシステムに反映します。

設定したシステムの階層構成をシステムに反映する方法については，「3.2.4(3)　システムの階層構成をIM構成管理が管理するシステムに反映する」を参照してください。

設定したシステムの階層構成を確認する方法については，「3.2.2　システムの階層構成を表示する」を参照してください。

システムの階層構成を統合マネージャーと拠点マネージャーに分割して定義する場合は，マネージャーごとに上記の手順を行ってください。そのあとに，統合マネージャーに接続したIM構成管理ビューアーで次の手順を実施して，システム全体の定義を作成します。

システムの階層構成の同期を取る。

統合マネージャーと拠点マネージャーの間で，構成定義情報の同期を取ります。

システムの階層構成の同期を取る方法については，「3.2.5　システムの階層構成の同期を取る」を参照してください。

(2)　既存のシステムの階層構成を編集する場合

構成管理情報の設定方法をJP1/Baseが提供する構成管理機能からIM構成管理に切り替える場合の手順を次に示します。

IM構成管理・ビューアーの［IM構成管理］画面から既存のJP1/IMの構成定義情報を読み込んで，システムの階層構成を取得する。

取得した構成定義情報がIM構成管理DBに保存され，自動的にホストの登録が実施されます。

詳細は，「3.2.1　システムの階層構成を取得する」を参照してください。

［ホスト属性編集］画面から登録されたホスト属性を確認し，必要に応じてホスト名やホスト種別を編集する。

詳細は，「3.1.5　ホスト情報の属性を変更する」を参照してください。

［IM構成管理］画面からホスト情報を収集する。

詳細は，「3.1.3　ホストから情報を収集する」を参照してください。

［IM構成管理］画面から収集したホスト情報を確認する。

ホスト情報として下位ホスト情報，基本情報，製品情報，およびサービス情報を確認できます。

詳細は，「3.1.4　ホスト情報を表示する」を参照してください。

［IM構成管理］画面からシステムの階層構成を確認し，必要に応じて編集する。

システムの階層構成を編集した場合は，必ずシステムの階層構成を反映してください。

詳細は，「3.2.2　システムの階層構成を表示する」，「3.2.4　システムの階層構成を編集する」，および「3.2.4(3)　システムの階層構成をIM構成管理が管理するシステムに反映する」を参照してください。

［IM構成管理］画面からプロファイル情報を収集する。

エージェントの各サービスで現在使用されている設定情報とエージェントに保存されている設定ファイルが収集されます。

詳細は，「3.5.1(2)　プロファイルを収集する」を参照してください。

［IM構成管理］画面からプロファイル情報を確認し，必要に応じて設定ファイルを編集する。

設定ファイルを編集した場合は，必ず設定ファイルの編集内容を反映してください。また，反映後に手順6を実施し，プロファイル情報を確認してください。

詳細は，「3.5.1(3)　プロファイルを表示する」，「3.5.1(5)　設定ファイルを編集する」，および「3.5.1(6)　設定ファイルの編集内容を反映する」を参照してください。

2.7.2　エクスポート・インポート機能によるシステム構成の設定（UNIXの場合）

IM構成管理のエクスポート・インポート機能を使用すると，テスト環境のシステム構成を運用環境に移行したり，変更前の環境のシステムの階層構成（IM構成）を変更後の環境に移行したりできます。エクスポート・インポート機能によってシステムの階層構成を設定する方法については，「3.6　IM構成管理の管理情報のインポート・エクスポート」を参照してください。

2.7.3　仮想化システム構成の管理および監視のための設定（UNIXの場合）

IM構成管理のエクスポート・インポート機能を使用すると，仮想化システム構成の構成定義情報をIM構成管理で管理したり，仮想化システム構成をセントラルスコープで監視したりできます。仮想化システム構成を管理および監視するための環境を設定する方法については，「3.3　仮想化システム構成の設定」を参照してください。

2.8　IM構成管理を使用しない場合のシステムの階層構成の設定（UNIXの場合）

ここでは，IM構成管理を使用しない場合のシステムの階層構成（IM構成）の設定について説明します。IM構成管理を使用する場合のシステムの階層構成の設定については，「2.7　IM構成管理を使用する場合のシステムの階層構成の設定（UNIXの場合）」を参照してください。

IM構成管理を使用しない場合は，コマンドを操作して，JP1/IMが運用管理するシステムのマネージャーおよびエージェントの階層関係を設定します。

システムの階層構成は，最上位のマネージャーで一括して定義する方法と，各マネージャーが管理する複数の部分に分割して定義する方法があります。

IM構成管理を使用してシステムの階層関係を管理している場合は，JP1/Baseが提供する構成管理機能の定義ファイルを編集したり，コマンドを実行したりしないでください。

システムの階層構成の管理および構成定義情報の定義例については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「7.4.3　システムの階層構成の管理」を参照してください。

ここでは，構成定義情報の設定，削除，および変更の手順について説明します。

2.8.1　構成定義情報の設定（UNIXの場合）

構成定義情報は，次の手順で設定します。

マネージャーで，構成定義ファイル（jbs_route.conf）を作成する。

システムを一括して定義する場合はシステム階層構成全体を，分割して定義する場合はそのマネージャーから下位に当たる管理対象ホストおよびマネージャーを，定義ファイルに記述します。

マネージャーで，設定コマンド（jbsrt_distrib）を実行する。

コマンドを実行すると，定義情報が更新されます。

システム階層構成を複数の部分に分割して定義する場合は，マネージャーごとに上記の手順を行ってください。そのあとに，最上位のマネージャーで次の手順を実施してシステム全体の定義を作成します。

最上位のマネージャーで，構成定義ファイル（jbs_route.conf）を作成する。

最上位のマネージャーから次の階層のマネージャーまでのシステム階層構成を，定義ファイルに記述します。

最上位のマネージャーで，設定コマンド（jbsrt_sync）を実行する。

なお，構成定義情報の内容を確認するには，各ホスト上でjbsrt_getコマンドを実行してください。

構成定義ファイルについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「構成定義ファイル（jbs_route.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

jbsrt_distribコマンドおよびjbsrt_syncコマンドについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

2.8.2　構成定義情報の削除（UNIXの場合）

構成定義情報を一度クリアするなど，定義を削除できます。

マネージャーで，構成定義ファイル（jbs_route.conf）を用意する。

構成定義ファイルがない場合は，自ホスト名だけを記述したファイルを作成してください。

既存のファイルがある場合は，そのまま使用します。

マネージャーで，設定コマンド（jbsrt_distrib）を実行する。

なお，JP1/Baseが停止していて構成定義情報が削除されなかったホストがある場合は，そのホストでjbsrt_delコマンドを実行して構成定義情報を削除します。そのあと，最上位のマネージャーでjbsrt_distribコマンドを実行してください。

jbsrt_delコマンドについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

2.8.3　構成定義情報の変更（UNIXの場合）

構成定義情報を変更する場合は，「2.8.1　構成定義情報の設定（UNIXの場合）」と同じ手順で設定してください。これにより，変更後の構成定義情報が配布されます。

最上位のマネージャーを変更する場合

システムの最上位のマネージャーを変更する場合は，次の手順で変更してください。

変更前の最上位のマネージャーで，構成定義情報を削除する。

変更前の最上位のマネージャーで，「2.8.2　構成定義情報の削除（UNIXの場合）」の手順により，構成定義情報を削除します。

変更後の最上位のマネージャーで，構成定義情報を設定する。

変更後の最上位のマネージャーで，「2.8.1　構成定義情報の設定（UNIXの場合）」の手順により，構成定義情報を設定します。

2.8.4　構成定義情報の設定での注意事項（UNIXの場合）

構成定義情報を配布するときは，各ホストでJP1/Baseが動作している必要があります。JP1/Baseが停止していた場合の影響と対処方法を説明します。

JP1/Baseが停止していた場合の影響

構成定義情報は，JP1/Baseにより管理されています。このため，構成定義情報で定義したホストのJP1/Baseが停止していると，構成定義情報の配布に失敗します。この場合，次のように対処してください。

jbsrt_distribコマンド実行時にKAVB3107-Eのメッセージが表示されても，そのまま処理を続行する。

JP1/Baseが起動しているホストには構成定義情報が配布されます。

定義を配布できなかったホストのJP1/Baseを起動してから，再度jbsrt_distribコマンドを実行する。

JP1/Baseイベントサービスが停止していた場合の影響

構成定義情報はJP1イベント転送に関連するため，jbsrt_distribコマンドやjbsrt_delコマンドを実行した時に，jevreloadコマンドが自動的に実行され，イベントサービスの転送設定が更新（リロード）されます。このリロードのとき，イベントサービスが停止していると，構成定義情報が配布されてもJP1イベントの転送先は更新されません。イベントサービスを再起動してください。

なお，構成定義情報については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

2.9　イベントサービス機能の設定（UNIXの場合）

JP1/IMでJP1イベントにより事象を管理するために，各ホストを設定します。

イベントサービス環境の設定をする。

通常はデフォルトの設定のまま運用できますが，例えば，次のような場合は設定をカスタマイズしてください。

イベントDBの容量を大きくする

JP1/SES形式のイベントをJP1/IMで管理する

また，JP1/IM - Managerは，JP1/Base（イベントサービス）からユーザー名rootでJP1イベントを取得します。同一ホスト上で動作するJP1/Base（イベントサービス）のイベントサーバ設定ファイル（conf）でusersパラメーターを指定する場合には，rootを含める設定としてください。含めなかった場合，JP1/IM - Managerが正常に起動できなくなります。

イベント変換機能の設定をする。

ログファイルやSNMPトラップなどをJP1イベントにより管理する場合は，イベント変換機能の設定をしてください。

設定内容の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のイベントサービス環境の設定の章，およびイベント変換機能の章を参照してください。

重要

JP1/IM - Managerが動作するホストのAPI設定ファイルでは，通信タイプに必ずkeep-aliveを指定してください。通信タイプにcloseを指定すると，JP1/IM - Managerがイベントを1件受信するたびに一時ポートを一つ使用するため，一時ポートの不足が発生する場合があります。

2.10　IM構成管理を使用する場合のJP1イベントの転送設定（UNIXの場合）

ここでは，IM構成管理を使用する場合のJP1イベントの転送設定について説明します。

IM構成管理を使用する場合は，IM構成管理・ビューアーを操作して，JP1イベントの転送設定を実行します。

JP1イベントの転送設定では，JP1/IMで管理するJP1イベントを，上位のJP1/IMマネージャーに転送するように，各ホストを設定します。

通常はデフォルトのまま運用できますが，例えば，次のような場合は設定をカスタマイズしてください。

JP1イベントの重大度の通知や情報のイベントをJP1/IMで管理する

JP1/SES形式のイベントをJP1/IMで管理する

なお，デフォルトの設定では，「2.7　IM構成管理を使用する場合のシステムの階層構成の設定（UNIXの場合）」で設定する階層定義に従ってイベントが転送されます。

IM構成管理を使用する場合，［プロファイル表示/編集］画面の［設定ファイル］ページで，イベント転送情報の設定ファイルを編集して，イベント転送設定を変更できます。設定ファイルを編集する方法については，「3.5.1(5)　設定ファイルを編集する」を参照してください。

2.11　IM構成管理を使用しない場合のJP1イベントの転送設定（UNIXの場合）

ここでは，IM構成管理を使用しない場合のJP1イベントの転送設定について説明します。

IM構成管理を使用しない場合は，JP1/Baseが提供する構成管理機能を使用して，JP1イベントの転送設定を実行します。

JP1イベントの転送設定では，JP1/IMで管理するJP1イベントを，上位のJP1/IMマネージャーに転送するように，各ホストを設定します。

通常はデフォルトのまま運用できますが，例えば，次のような場合は設定をカスタマイズしてください。

JP1イベントの重大度の通知や情報のイベントをJP1/IMで管理する

JP1/SES形式のイベントをJP1/IMで管理する

なお，デフォルトの設定では，「2.8　IM構成管理を使用しない場合のシステムの階層構成の設定（UNIXの場合）」で設定する階層定義に従ってイベントが転送されます。

設定内容の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の転送設定ファイルの詳細の章を参照してください。

2.12　IM構成管理を使用する場合のイベントサービスの定義情報の収集と配布（UNIXの場合）

ここでは，IM構成管理を使用する場合のイベントサービスの定義情報の収集と配布について説明します。

IM構成管理を使用する場合は，IM構成管理・ビューアーを操作して，イベントサービスの定義情報の収集と配布を実行します。

JP1/BaseとJP1/IMで構成されたシステムでは，バージョン9以降のJP1/Baseが動作するホストとの間で，マネージャーから複数のホストのイベントサービスの定義情報を一括して収集したり，複数のホストへイベントサービスの定義情報を配布したりできます。そのため，イベントサービスの定義情報を各ホストで確認したり，定義したりすることなく，マネージャー上で各ホストの定義情報を集中的に管理できます。

IM構成管理を使用する場合に収集，配布できるのは，次の定義情報です。

転送設定ファイル

ログファイルトラップ動作定義ファイル

ログファイルトラップ起動定義ファイル

ローカルアクション定義ファイル

IM構成管理を使用する場合，［IM構成管理］画面の［ホスト一覧］ページまたは［IM構成］ページで，プロファイル（有効設定情報および設定ファイル）の収集を実行して，イベントサービスの定義情報を収集できます。プロファイルを収集する方法については，「3.5.1(2)　プロファイルを収集する」を参照してください。

また，IM構成管理を使用する場合，［IM構成管理］画面の［ホスト一覧］ページまたは［IM構成］ページで，設定ファイルの編集内容の反映を実行して，イベントサービスの定義情報を，JP1/Baseが動作するホストに配布できます。設定ファイルの編集内容を反映する方法については，「3.5.1(6)　設定ファイルの編集内容を反映する」を参照してください。

2.13　IM構成管理を使用しない場合のイベントサービスの定義情報の収集と配布（UNIXの場合）

ここでは，IM構成管理を使用しない場合に実行するイベントサービスの定義情報の収集と配布について説明します。この操作は，JP1/IMのシステムの構築でIM構成管理DBを使用しない場合に実行します。

IM構成管理を使用しない場合は，JP1/Baseが提供するコマンドを操作して，イベントサービスの定義情報の収集と配布を実行します。

JP1/BaseとJP1/IMで構成されたシステムでは，マネージャーから複数のホストの，イベントサービスの定義情報を一括して収集したり，複数のホストへイベントサービスの定義情報を配布したりできます。そのため，イベントサービスの定義情報を各ホストで確認したり，定義したりすることなく，マネージャー上で各ホストの定義情報を集中的に管理できます。

収集方法，配布方法の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のイベントサービスの定義情報の収集と配布の章を参照してください。

2.14　コマンド実行環境の設定（UNIXの場合）

コマンド実行環境の設定について，管理対象ホストのコマンド実行環境の設定と，クライアントアプリケーションの実行環境の設定に分けて説明します。

2.14.1　管理対象ホストのコマンド実行機能の設定（UNIXの場合）

自動アクション機能およびJP1/IM - Viewの［コマンド実行］画面から管理対象ホストのコマンドを実行するときの，コマンド実行環境を設定します。

コマンド実行環境の設定

jcocmddefコマンドを実行して，コマンド実行環境を設定します。

コマンド同時実行数の調整をすることを推奨します。この場合は，次のようにコマンドを実行します。

（例）コマンド同時実行数を3にする場合

/opt/jp1base/bin/jcocmddef -execnum 3

環境変数ファイルの作成

コマンド実行の時に環境変数ファイルを使用する場合は，ファイルを作成します。

ホストグループの定義

必要に応じて，ホストグループ（同時に複数のホストにコマンド実行を指示するためのグループ）を定義します。

コマンドボタン定義ファイルの作成

コマンドを［コマンド］ボタンから実行する場合は，コマンドボタン定義ファイルを作成します。

イベント情報を引き継ぐ場合は，inevパラメーターにtrueを設定してください。

イベント引き継ぎ情報変換設定ファイルの作成

自動アクションおよびコマンド実行でイベント情報を引き継ぐ場合，引き継がれるイベント情報に含まれる特定のASCII文字を別の文字列に変換するときは，イベント引き継ぎ情報変換設定ファイルを作成します。

なお，コマンド実行環境設定が有効になる契機や，定義ファイルの作成方法などについては，次の説明を参照してください。

コマンド実行環境について

jcocmddefコマンドについて

参照先：マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のコマンドを説明している章

環境変数ファイルの作成について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「環境変数ファイル」（2.　定義ファイル）

ホストグループの定義について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「ホストグループ定義ファイル」（2.　定義ファイル）

コマンドボタン定義ファイルの作成について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「コマンドボタン定義ファイル（cmdbtn.conf）」（2.　定義ファイル）

イベント引き継ぎ情報変換設定ファイルの作成について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「イベント引き継ぎ情報変換設定ファイル（event_info_replace.conf）」（2.　定義ファイル）

2.14.2　クライアントアプリケーションの実行環境の設定（UNIXの場合）

JP1/IM - Viewの［コマンド実行］画面からクライアントアプリケーションを実行するときの，コマンド実行環境を設定します。

コマンドボタン定義ファイルの作成

クライアントアプリケーションを［コマンド］ボタンから実行する場合は，コマンドボタン定義ファイルを作成します。

イベント情報を引き継ぐ場合は，inevパラメーターにtrueを設定してください。また，cmdtypeパラメーターにclientを設定してください。

イベント引き継ぎ情報変換設定ファイルの作成

自動アクションおよびコマンド実行でイベント情報を引き継ぐ場合，引き継がれるイベント情報に含まれる特定のASCII文字を別の文字列に変換するときは，イベント引き継ぎ情報変換設定ファイルを作成します。

なお，コマンド実行環境設定が有効になる契機や，定義ファイルの作成方法などについては，次の説明を参照してください。

コマンド実行環境について

コマンドボタン定義ファイルの作成について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「コマンドボタン定義ファイル（cmdbtn.conf）」（2.　定義ファイル）

イベント引き継ぎ情報変換設定ファイルの作成について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「イベント引き継ぎ情報変換設定ファイル（event_info_replace.conf）」（2.　定義ファイル）

2.15　イベントサービスの登録ホスト名をFQDN形式で利用する場合の設定（UNIXの場合）

JP1/IM - Managerはイベントサービスの登録ホスト名をFQDN形式で利用する運用に対応しています。イベントサービスの登録ホスト名をFQDN形式で利用することで，複数のドメインで構成されたシステムでJP1イベントを監視できます。

ここでは，マネージャー上のイベントサービスの登録ホスト名をFQDN形式で利用する場合の前提条件，設定方法，および起動方法について説明します。エージェント上のイベントサービスの登録ホスト名をFQDN形式で利用する場合，ここで説明する設定は不要です。

2.15.1　前提条件（UNIXの場合）

JP1/IMホスト上のJP1/Baseイベントサービスの登録ホスト名をFQDN形式で利用する場合は，次の前提条件を満たす必要があります。

物理ホストの環境であること。

JP1/IM - Managerホスト上でhostnameコマンドを実行して，ショートネーム形式のホスト名が返されること。

2.15.2　設定方法（UNIXの場合）

JP1/IM - Managerを自動的に起動するためのコマンドであるjco_startを編集します。jco_startコマンドは，JP1/IM - Managerを起動する前にJP1/Baseの起動確認をしています。FQDN形式のイベントサーバを利用する場合，FQDN形式のイベントサーバの起動確認を行う必要があります。JP1/BaseでFQDN形式のイベントサーバを設定後，次の手順でjco_startコマンドを編集してください。

jco_start.modelを任意の名称でコピーする。

cd /etc/opt/jp1cons

cp -p jco_start.model 任意の名称

1.でコピーしたスクリプトをテキストエディターで開き，次のように編集する。

変更前：EVS_HOST=`hostname`

変更後：EVS_HOST=FQDN形式ホスト名

FQDN形式のイベントサーバの設定については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の次の説明を参照してください。

DNSを使ったシステムでのイベントサーバの設定

イベントサービスの注意事項

2.15.3　起動方法（UNIXの場合）

通常の起動方法と同じです。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「3.1.2　UNIXの場合」を参照してください。

2.16　リモートの監視対象ホストでログ監視をするための設定（UNIXの場合）

ここでは，リモートの監視対象ホストでログ監視をするためのSSHの設定について説明します。

なお，リモートの監視対象ホストから収集できるログの種別とリモート通信の接続方法については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「11.5.2　リモート監視構成の管理」を参照してください。

また，リモートの監視対象ホストをIM構成管理に登録する手順については，「3.1　ホストの登録」を参照してください。

メモ

リモート監視が停止している間にリモート監視対象ホストで出力されたログ情報を収集できます。リモート監視が停止中に出力されたログ情報を収集するかどうかは，リモートログトラップ環境定義ファイル（jp1cf_remote_logtrap.conf）のSTART_OPTIONパラメーターで指定します。なお，新規にインストールした場合は，有効です。11-01以前からバージョンアップした場合は無効です。必要に応じて，リモートログトラップ環境定義ファイルを設定してください。

リモートログトラップ環境定義ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「リモートログトラップ環境定義ファイル（jp1cf_remote_logtrap.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

2.16.1　SSHの設定（UNIXの場合）

ここでは，JP1/IM - ManagerホストがUNIX環境である場合の，SSHの設定について説明します。なお，SSHの認証には，公開鍵認証方式を使用します。

SSHで接続するには次の設定が必要となります。

SSHサーバを設定する

リモートの監視対象ホストで設定します。

鍵を作成する

UNIX環境のJP1/IM - Managerホストで設定します。

公開鍵を監視対象ホストに配置する

リモートの監視対象ホストで設定します。

監視対象のログファイルへのアクセス権を設定する

監視対象ホストがUNIXの場合は，マネージャーホストから監視対象ホストにSSH接続するユーザーにアクセス権を設定します。

重要

対話環境が前提であるstty，tty，tset，scriptコマンドなどは，SSH接続ユーザーのログインスクリプトに記載しないでください。記載されている場合は，リモート監視用にSSH接続ユーザーを新たに作成するか，これらのコマンドを実行しないようにSSH接続ユーザーのログインスクリプトを変更してください。

(1)　SSHサーバを設定する

SSHサーバを設定するための手順を次に示します。なお，OSの設定やコマンドは，OSのバージョンによって異なる可能性があります。詳細は，各OSのマニュアルおよびJP1/IM - Managerのリリースノートを参照してください。

リモートの監視対象ホストにroot権限のユーザーでログインする。

sshd_configを開く。

Linux，Solaris，AIXの場合

/etc/ssh/sshd_config

HP-UX (IPF)の場合/opt/ssh/etc/sshd_config

PubkeyAuthenticationの値をyesに設定する※1。

次の項目を設定する※1，※2。

SolarisでOpenSSHを使用しているまたはSolaris以外の場合

UseDNSをnoに設定してください。

Solarisの場合

LookupClientHostnamesをnoに設定してください。

PermitRootLoginをyesに設定する※1。

root権限のユーザーでログインして情報収集する場合だけ，この手順を実行してください。

次のコマンドを実行し，sshdサービスを再起動する。

実行するコマンドの例を，OSごとに次に示します。

Linuxの場合（Linux 6の例）

/etc/rc.d/init.d/sshd restart

Solarisの場合（Solaris 10 (SPARC)の例）

/usr/sbin/svcadm restart ssh

AIXの場合（AIX 6.1の例）

kill -HUP sshdのプロセスID

HP-UXの場合（HP-UX 11i V3 (IPF)の例）

/sbin/init.d/secsh stop; /sbin/init.d/secsh start

注※1

sshd_configの設定項目および設定方法については，使用するSSHサーバのマニュアルを参照してください。

注※2

設定しない場合は，監視対象ホストで次の名前解決ができるように設定してください。

マネージャーホストのIPアドレスからマネージャーホスト名を解決できる

マネージャーホストのホスト名の解決先IPアドレスが，マネージャーホストのIPアドレスと一致する

名前解決にDNSを使用していてDNSサーバに接続できない場合，リモート監視ログファイルトラップの起動，またはログファイルの収集が遅延することがあります。また，遅延によってタイムアウトしてしまい，起動や収集が失敗することがあります。そのため，UseDNSやLookupClientHostnamesをnoに設定することを推奨します。

(2)　鍵を作成する（初めて鍵を作成する場合）

UNIX環境のJP1/IM - Managerホストにroot権限のユーザーでログインし，ssh-keygenコマンドを実行して鍵を作成します。なお，この手順は，初めて鍵を作成する場合だけに必要な作業です。

鍵の種類はRSA暗号とDSA暗号のどちらかを選択できます。

root権限のユーザーでログインする。

ssh-keygenコマンドを実行する。

次のように入力してコマンドを実行してください。

RSA鍵を作成する場合：ssh-keygen -t rsa

DSA鍵を作成する場合：ssh-keygen -t dsa

秘密鍵の出力先と名前を決める。

マルチバイト文字を含まないパスとファイル名を指定してください。デフォルトは「~/.ssh/id_rsa」が設定されます。

リターンキーを2回押す。

秘密鍵のパスフレーズの入力を求められるため，何も入力しないでリターンキーを押します。再入力を求められるので，何も入力しないで再度リターンキーを押します。

ssh-keygen -t rsaコマンドの実行例を次に示します。

[root@HOST]$ ssh-keygen -t rsa

Generating public/private rsa key pair.

Enter file in which to save the key (/home/ssh-user/.ssh/id_rsa):

Enter passphrase (empty for no passphrase):

Enter same passphrase again:

Your identification has been saved in /home/ssh-user/.ssh/id_rsa.

Your public key has been saved in /home/ssh-user/.ssh/id_rsa.pub.

The key fingerprint is:

ax:xx:xx:xx:xx:bx:xx:xc:xx:xx:xx:xd:xd:xa:ed:xx root@HOST

注意事項

秘密鍵の情報は厳重に管理してください。

鍵（公開鍵と秘密鍵のペア）の作成は環境やツールには依存しないため，どのような環境やツールでも問題ありません。ただし，鍵の作成後は，秘密鍵と公開鍵を適切に配置する必要があります。

(3)　公開鍵をリモートの監視対象ホストに配置する

「2.16.1(2)　鍵を作成する（初めて鍵を作成する場合）」で作成した公開鍵をリモートの監視対象ホストに配置します。配置する手順を次に示します。

なお，作業を始める前に.sshディレクトリの上位ディレクトリのパーミッションに所有者以外の書き込み権限が設定されていないことを確認してください。所有者以外の書き込み権限が設定されているとSSHの接続に失敗します。

リモートの監視対象ホストにリモート監視で使用するユーザーでログインする。

.sshディレクトリに移動する。

リモート監視で使用するユーザーのホームディレクトリ配下に.sshディレクトリがない場合は作成してください。ディレクトリの属性は700を設定してください。

scpコマンドを実行し，公開鍵ファイルをリモートの監視対象ホストにコピーする。

「2.16.1(2)　鍵を作成する（初めて鍵を作成する場合）」で作成済みの公開鍵ファイルを監視対象ホストにコピーします。公開鍵のコピー先は，リモート監視で使用するユーザーのホームディレクトリの.sshディレクトリです。

catコマンドを実行し，公開鍵ファイルの内容を認証鍵ファイルに追加する。

コピーした公開鍵ファイルを削除する。

chmodコマンドを実行し，認証鍵ファイルの属性を600に変更する。

「/etc/ssh/sshd_config」の「AuthorizedKeysFile」を設定する。

デフォルトでは「~/.ssh/authorized_keys」または「.ssh/authorized_keys」が設定されています。手順6で作成した認証鍵のパスを変更した場合は，AuthorizedKeysFileの値を見直してください。なお，sshd_configの設定を変更した場合は，スーパーユーザーでsshdサービスを再起動してください。

scpコマンド，catコマンドおよびchmodコマンドの実行例を次に示します。ここでは，「2.16.1(2)　鍵を作成する（初めて鍵を作成する場合）」で鍵を作成したJP1/IM - Managerホストのホスト名をIMHostとしています。

コマンドの実行例

[ClientUser@TargetHost ]$ cd .ssh

[ClientUser@TargetHost .ssh]$ scp root@IMHost:/home/ssh-user/.ssh/id_rsa.pub ./

root@IMHost's password: ＜パスワードを入力＞

id_rsa.pub 100% 233 0.2KB/s 00:00

[ClientUser@TargetHost .ssh]$ cat id_rsa.pub >> authorized_keys

[ClientUser@TargetHost .ssh]$ rm id_rsa.pub

[ClientUser@TargetHost .ssh]$ chmod 600 authorized_keys

(4)　監視対象のログファイルへのアクセス権を設定する

監視対象ホストがUNIXの場合は，マネージャーホストから監視対象ホストにSSH接続するユーザーは，次に示すアクセス権が必要です。

監視対象のログファイル

読み込み権限が必要です。監視対象のログファイルがSEQ2形式の場合は，監視対象のログファイルの退避ファイルにも読み込み権限が必要です。

監視対象のログファイルがあるディレクトリおよびその上位のすべてのディレクトリ

読み込み権限と実行権限が必要です。監視対象のログファイルがSEQ2形式の場合は，監視対象のログファイルの退避ファイルがあるディレクトリおよびその上位のすべてのディレクトリに読み込み権限と書き込み権限が必要です。

(5)　接続を確認する

JP1/IM - Managerホストとリモートの監視対象ホストが接続できるかどうかを確認する手順について説明します。

JP1/IM - Managerホストにroot権限のユーザーでログインする。

作成した秘密鍵を利用し，リモートの監視対象ホストに対してsshコマンドを実行する。

何も入力しないで接続に成功したら，SSHの設定は完了です。

エラーが発生した場合や，パスワードおよびパスフレーズの入力を要求された場合は，手順どおり正しく設定できているかどうかを見直してください。また，OSの設定を見直し，SSH接続ができる環境であるか確認してください。

接続を確認するときのsshコマンドの実行例を次に示します。

ここでは，JP1/IM - Managerホストのホスト名をIMHostとしています。また，監視対象ホストのホスト名をTargetHost，リモート監視で使用するユーザー名をssh-userとしています。

コマンドの実行例

[root@IMHost]$ /usr/bin/ssh -i /home/ssh-user/.ssh/id_rsa -p 22 ssh-user@TargetHost

The authenticity of host 'TargetHost (xxx.xxx.xxx.xxx)' can't be established.

RSA key fingerprint is xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added 'TargetHost,xxx.xxx.xxx.xxx' (RSA) to the list of known hosts.

Last login: Mon Mar 23 17:17:52 2011 from xxx.xxx.xxx.xxx

[ssh-user@TargetHost ~]$ exit

logout

Connection to TargetHost closed.

[root@IMHost]$

また，リモート監視では，リモートの監視対象ホストで次のコマンドを実行します。リモート監視で使用するユーザーで次のコマンドが実行できることを確認してください。

uname

ls

wc

tail

find

grep

head

コマンドを実行できるか確認する際の手順を，次に示します。

(a)　ホスト情報を収集する場合に使用するコマンドの確認

［システム共通設定］画面の［SSH］ページで設定したユーザーで監視対象ホストにログインする。

次のコマンドを実行し，戻り値が0であることを確認する。

uname -s

(b)　ログファイルを収集する場合に使用するコマンドの確認

［システム共通設定］画面の［SSH］ページで設定したユーザーで監視対象ホストにログインする。

次のコマンドを実行し，戻り値が0であることを確認する。

ls -ild 監視対象のログファイルパス

コマンドの例：

ls -ild /var/log/messages

実行結果の例：

12345 -rw-r--r-- 1 root root 100 4月 12 13:00 2013 messages

ls 監視対象のログファイルが存在するディレクトリパス

コマンドの例：

ls /var/log

実行結果の例：

messages

（監視対象ホストのOSがAIXの場合）LC_CTYPE=C wc -l 監視対象のログファイルパス

コマンドの例：

LC_CTYPE=C wc -l /var/log/messages

実行結果の例：

20 /var/log/messages

（監視対象ホストのOSがAIX以外の場合）wc -l 監視対象のログファイルパス

コマンドの例：

wc -l /var/log/messages

実行結果の例：

20 /var/log/messages

（監視対象ホストのOSがSolarisの場合）tail +監視対象のファイルの任意の行番号 監視対象のログファイルパス | tail -収集するサイズの上限値c

コマンドの例：

tail +19 /var/log/messages | tail -10241c

実行結果の例：

line num = 19

line num = 20

（監視対象ホストのOSがSolaris以外の場合）tail -n +監視対象のファイルの任意の行番号 監視対象のログファイルパス | tail -c 収集するサイズの上限値

コマンドの例：

tail -n +19 /var/log/messages | tail -c 10241

実行結果の例：

line num = 19

line num = 20

ログファイルの出力形式がSEQ2の場合，手順2のコマンドに加えて，次のコマンドを実行し，標準出力の結果を確認する。

find 監視対象のログファイルが存在するディレクトリパス -xdev -inum 監視対象のログファイルの退避ファイルのinode

コマンドの例：

find /var/log/ -xdev -inum 12345

標準出力の例：

/var/log/messages.1

標準出力の結果として，監視対象のログファイルの退避ファイルのパスが出力されることを確認してください。

標準出力を確認する場合に，標準出力をstdout.txtにリダイレクトして標準エラー出力をstderr.txtにリダイレクトするときは，次のように実行してください。

コマンドの例：

find /var/log/ -xdev -inum 12345 1> stdout.txt 2> stderr.txt

(c)　事前フィルターを適用する場合に使用するコマンドの確認

［システム共通設定］画面の［SSH］ページで設定したユーザーで監視対象ホストにログインする。

次のコマンドを実行し，戻り値が0であることを確認する。

（監視対象ホストのOSがLinuxの場合）/bin/grep -E '事前フィルター'

コマンドの例：

tail -n +19 /var/log/messages | /bin/grep -E 'filter' | tail -c 10241

実行結果の例：

line num = 19

line num = 20

（監視対象ホストのOSがSolarisの場合）/usr/xpg4/bin/grep -E '事前フィルター'

コマンドの例：

tail +19 /var/log/messages | /usr/xpg4/bin/grep -E 'filter' | tail -10241c

実行結果の例：

line num = 19

line num = 20

（監視対象ホストのOSがLinux，Solaris以外の場合）/usr/bin/grep -E '事前フィルター'

コマンドの例：

tail -n +19 /var/log/messages | /usr/bin/grep -E 'filter' | tail -c 10241

実行結果の例：

line num = 19

line num = 20

head -n 監視対象ファイルの任意の行番号

コマンドの例：

tail -n +19 /var/log/messages | head -n 20

実行結果の例：

line num = 19

line num = 20

2.16.2　1回の監視間隔で収集できるログのサイズの設定（UNIXの場合）

事前フィルターを適用しても，1回の監視間隔で収集できるログのサイズの上限が超えてしまう環境では，1回の監視間隔で収集できるログのサイズの上限の初期値を変更することができます。

変更する場合は，次の手順で設定します。

リモート監視ログファイルトラップ機能とリモート監視のイベントログトラップ機能の実行環境を設定する。

リモートログトラップ環境定義ファイル（jp1cf_remote_logtrap.conf）を編集します。

/etc/opt/jp1imm/conf/imcf/jp1cf_remote_logtrap.conf

jbssetcnfコマンドを実行して，定義内容を反映する。

/opt/jp1base/bin/jbssetcnf /etc/opt/jp1imm/conf/imcf/jp1cf_remote_logtrap.conf

JP1/IM - Managerを再起動する。

再起動後に設定内容が反映されます。

1回の監視間隔で収集できるログのサイズの設定について

リモートログトラップ環境定義ファイル（jp1cf_remote_logtrap.conf）

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「リモートログトラップ環境定義ファイル（jp1cf_remote_logtrap.conf）」（2.　定義ファイル）

2.17　JP1/IM - Managerのセットアップ（UNIXの場合）

ここでは，JP1/IM - Managerのセットアップ項目について説明します。

なお，セットアップ作業を行うユーザーは，root権限が必要です。

2.17.1　セットアッププログラムの実行（UNIXの場合）

JP1/IM - Managerをインストールしたあと，セットアッププログラムを実行します。

セットアッププログラムを実行する。

/opt/jp1cons/bin/jp1cc_setup

/opt/jp1scope/bin/jp1cs_setup

/opt/jp1imm/bin/imcf/jp1cf_setup

なお，セットアッププログラムは，実行が必要な場合と，不要な場合があります。

セットアッププログラムの実行が必要な場合

JP1/Baseをアンインストールして，再インストールした場合

セットアッププログラムの実行が不要な場合

JP1/IM - Managerを新規インストールした場合

同バージョンのJP1/IM - Managerを上書きインストールした場合

2.17.2　自動起動および自動終了の設定（UNIXの場合）

ホストの起動・終了時にJP1/IM - Managerを自動的に起動・終了するためには，次の操作をします。

なお，自動起動・終了スクリプトでは，デフォルトでは環境変数LANGにCが設定されています。スクリプト実行時の出力メッセージの言語を変更したい場合は，スクリプト内の環境変数LANGを設定している行を編集してください。

(1)　Linuxの場合

自動起動，自動終了のスクリプトをコピーする。

# cd /etc/opt/jp1cons

# cp -p jco_start.model jco_start

# cp -p jco_stop.model jco_stop

(a)　サービスの自動起動での注意事項

Linux環境でJP1/IM - Managerの自動起動および自動終了を設定し有効にしている場合に，JP1/IM - Managerを手動で起動したり停止したりするときは，次のコマンドを実行してください。JP1/IM - Managerのプロセス群の起動状態は，jco_spmd_statusコマンドで確認できます。IMデータベースを使用している場合，IMデータベースの稼働状態はjimdbstatusコマンドで確認できます。

JP1/IM - Managerの起動

物理ホストの場合

systemctl start jp1_cons.service

論理ホストの場合

systemctl start jp1_cons_論理ホスト名.service

JP1/IM - Managerの停止

物理ホストの場合

systemctl stop jp1_cons.service

論理ホストの場合

systemctl stop jp1_cons_論理ホスト名.service

JP1/IM - Managerの自動起動・自動停止が有効の場合，systemctlコマンド以外の，jco_startコマンド，jco_start.clusterコマンドで起動したり，jco_stopコマンド，jco_stop.clusterコマンドで停止したりすると，JP1/IM - Managerの自動停止が実行されません（システムの停止時に停止スクリプトは起動されませんが，自動起動・自動停止の設定は有効のままです）。

システム停止時にJP1/IM - Managerを自動停止させる場合は，再度systemctlコマンドで起動操作をしてください。JP1/IM - Managerが自動停止するかどうかは，次のコマンドを実行して，「active」が表示されることを確認してください。

物理ホストの場合

systemctl is-active jp1_cons.service

論理ホストの場合

systemctl is-active jp1_cons_論理ホスト名.service

(b)　syslogでの注意事項

systemdパッケージがインストールされているLinuxの場合，自動起動および自動終了の設定を行っていない状態※1で，システムの起動，およびシステムの終了が行われると，syslogに次のメッセージが出力されます。

次のメッセージは出力されるが，設定が行われていないため，自動起動および自動終了は行われません。JP1/IM - Managerサービスのステータスはjco_spmd_statusコマンドで確認する必要があります。

syslogに出力されるメッセージ※2

起動時：systemd: Started JP1/Integrated Management - Manager Service.

注※1

自動起動および自動終了の設定を行っていない状態とは，次のファイルが存在しない場合を指します。

/etc/opt/jp1cons/jco_start

/etc/opt/jp1cons/jco_stop

注※2

非クラスタシステムでの論理ホストの自動起動および自動終了する場合は，論理ホスト用に作成した自動起動および自動終了スクリプトのDescriptionに指定したサービス名がメッセージに表示されます。

例

起動時：systemd: Started JP1/Integrated Management - Manager 論理ホスト名 Service.

(2)　AIXの場合

自動起動，自動終了のスクリプトをコピーする。

# cd /etc/opt/jp1cons

# cp -p jco_start.model jco_start

# cp -p jco_stop.model jco_stop

自動起動の設定をする。

JP1/BaseとJP1/IM - Managerの起動エントリを，mkitabコマンドで/etc/inittabファイルに追加します。IMデータベースをセットアップしたあとに，次の順序で実行してください。

# mkitab -i hntr2mon "jp1base:2:wait:/etc/opt/jp1base/jbs_start"

# mkitab -i jp1base "jp1cons:2:wait:/etc/opt/jp1cons/jco_start"

設定したあと，lsitabコマンドで設定内容を確認します。

# lsitab -a

init:2:initdefault:

brc::sysinit:/sbin/rc.boot 3 >/dev/console 2>&1 # Phase 3 of system boot

：

：

hntr2mon:2:once:/opt/hitachi/HNTRLib2/etc/D002start

jp1base:2:wait:/etc/opt/jp1base/jbs_start

pe01:234:wait:/var/opt/jp1imm/dbms/JM0/etc/pdpwon_e

pd01:234:respawn:env LIBPATH=/var/opt/jp1imm/dbms/JM0/lib LC_MESSAGES=C

var/opt/jp1imm/dbms/JM0/lib/servers/pdprcd /var/opt/jp1imm/dbms/JM0

jp1cons:2:wait:/etc/opt/jp1cons/jco_start

#

上記のように，プロセスを起動する順序のとおり，記述エントリがhntr2mon（統合トレース機能），jp1base，pe01, pd01，jp1consの順に記述されていれば，正しく設定されています。

なお，/etc/inittabファイルのエントリの記述順序はjimdbupdateコマンドを実行すると変更されます。IMデータベースをセットアップする前に自動起動を設定した場合，および，jimdbupdateコマンドを実行した場合には，エントリの記述順序がhntr2mon（統合トレース機能），jp1base，pe01, pd01,jp1consの順になるようにしてください。

自動停止の設定をする。

JP1/BaseとJP1/IM - Managerの停止エントリを，テキストエディターで/etc/rc.shutdownファイルに追加します。

次の順序で記述してください。

ファイル名：/etc/rc.shutdown

　　　：

　test△-x△/etc/opt/jp1cons/jco_stop△&&△/etc/opt/jp1cons/jco_stop

　test△-x△/etc/opt/jp1base/jbs_stop△&&△/etc/opt/jp1base/jbs_stop

　　　：

注意事項

/etc/rc.shutdownスクリプトは，最後に実行したコマンドの終了コードがゼロ以外を戻すとエラーと認識し，shutdown処理を中断します。このため，/etc/rc.shutdownの最後に，「exit 0」などを追記することを推奨します。

この操作によって，自動起動・終了用のスクリプトが有効になります。

2.17.3　セントラルスコープの機能を使用するための設定（UNIXの場合）

JP1/IM - Managerを新規インストールした場合，セントラルスコープの機能はデフォルトで無効になっています。

セントラルスコープの機能を使用する場合は，次の手順に従ってください。

セントラルスコープのデータベースを作成する。

jcsdbsetupコマンドを実行します。

セントラルスコープサービス（jcsmain）を有効にする。

jcoimdef -s ON を実行します。

JP1/IM - Managerを再起動する。

セントラルスコープサービスの稼働を確認する。

jco_spmd_statusコマンドを実行します。稼働中のプロセスにjcsmainが表示されていることを確認してください。

jcsdbsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcsdbsetup」（1.　コマンド）を参照してください。

jcoimdefコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

2.17.4　JP1/IM - Managerの障害に備えた設定（UNIXの場合）

JP1/IM - ManagerはJP1/IM - Manager自身に障害が発生した場合に備えて，トラブル解決の調査資料を採取するツールや，プロセスの異常終了時に自動で再起動する機能などを提供しています。

ここでは，JP1/IM - Managerの障害に備えた設定項目について説明します。

(1)　障害発生時の資料採取の準備

JP1/IM - Managerではトラブル発生時に資料を採取するためのツールをシェルスクリプト（jim_log.sh）として提供しています。このツールは，トラブルの解決の調査資料となる情報を一括して採取するツールです。

JP1/IM - Managerの資料採取ツールで採取できるのは，JP1/IM - ManagerおよびJP1/Baseのトラブルシュート資料です。採取できる資料の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「10.3　トラブル発生時に採取が必要な資料」を参照してください。

資料採取ツールについて

jim_log.shについて

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jim_log.sh（UNIX限定）」（1.　コマンド）

なお，トラブルが発生した場合に調査資料として，コアダンプファイルが必要になることがあります。コアダンプファイルの出力はユーザーの環境設定に依存するため，次に示す設定を確認しておいてください。

(a)　コアダンプファイルのサイズ設定

コアダンプファイルの最大サイズは，rootユーザーのコアダンプファイルのサイズ設定（ulimit -c）によって制限されます。JP1/IM - Managerではコアダンプファイルがユーザーの環境設定に依存しないで出力されるよう，jco_startおよびjco_start.clusterスクリプト内で次の設定をしています。

ulimit -c unlimited

この設定が，ご使用のマシンのセキュリティポリシーに反する場合は，これらのスクリプトの設定を次のように許容できる値に変更してください。

例 8388608ブロックに制限する場合

ulimit -c 8388608

重要

コメント行にした場合やunlimited以外を設定した場合は，JP1/IM - Managerのプロセスで発生したセグメンテーション障害，バス障害やjcogencoreコマンド実行時などのコアダンプファイルの出力契機に，調査に十分なサイズのコアダンプファイルが出力されないため，調査が行えないおそれがあります。

(b)　コアダンプに関連するカーネルパラメーターの設定（Linux限定）

Linuxのカーネルパラメーター（kernel.core_pattern）で，コアダンプファイルの出力先，およびファイル名をデフォルトの設定から変更している場合，資料採取ツールの実行時にコアダンプファイルを採取できないときがあります。このため，Linuxのカーネルパラメーター（kernel.core_pattern）の設定は変更しないことをお勧めします。

資料採取ツールは，次に示すデフォルトの出力先ディレクトリにあるファイル名がcoreから始まるファイルを採取します。

物理ホストの場合：/var/opt/jp1cons/log/

論理ホストの場合：共有ディレクトリ/jp1cons/log/

kernel.core_patternの設定を変更している場合には，資料採取ツールの実行前に次のことを実施しておく必要があります。

コアダンプファイルの出力先ディレクトリを変更している場合

コアダンプファイルをデフォルトの出力先ディレクトリにコピーしておく。

コアダンプファイルのファイル名を変更している場合

コアダンプファイルのファイル名をcoreから始まるファイル名にリネームしておく。

(c)　コアダンプファイルに関連するABRTの設定（Linux限定）

自動バグレポートツール（ABRT）をインストールしているLinuxで，ABRTの設定でプロセスやOSアカウントのユーザーまたはユーザーのグループに対してコアダンプファイルの生成を制限している場合，JP1/IM - Managerのプロセスで発生したセグメンテーション障害，バス障害やjcogencoreコマンド実行時などのコアダンプファイルの出力契機に，コアダンプファイルが出力されないため，調査が行えません。

ご使用の運用に合わせて，JP1/IM - Managerを実行するOSアカウントのユーザーまたはユーザーのグループやプロセスに対して，コアダンプファイルの生成を制限しないようにABRTの設定を見直してください。詳しくは，ご使用のLinuxのドキュメントを参照してください。

(2)　プロセス異常終了時の再起動の設定

プロセス再起動を定義する。

プロセス再起動が有効になるよう，次の拡張起動プロセス定義ファイル（jp1co_service.conf）を編集します。

/etc/opt/jp1cons/conf/jp1co_service.conf

「再起動可否」パラメーターは「|」で区切られた4番目の値で，0（再起動しない：デフォルト）または1（再起動する）を設定します。

定義内容を反映する。

JP1/IM - Managerが稼働している場合は，プロセス再起動の設定が有効になるよう，JP1/IM - Managerのリロードコマンドを実行します。

/opt/jp1cons/bin/jco_spmd_reload

プロセス再起動の定義について

拡張起動プロセス定義ファイル（jp1co_service.conf）について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「拡張起動プロセス定義ファイル（jp1co_service.conf）」（2.　定義ファイル）

注意事項

異常終了時の再起動設定は，クラスタ運用時には設定しないでください。JP1/IM - Managerの障害時にはプロセス再起動の機能も障害の影響を受けるおそれがあります。クラスタ運用時に再起動をしたい場合は，JP1/IM - Manager外部のクラスタソフトから再起動を制御してください。

(3)　プロセス異常検知時のJP1イベントの発行の設定

JP1イベント発行の設定をする。

次のIMパラメーター定義ファイル（jp1co_param_V7.conf）を編集します。

　/etc/opt/jp1cons/conf/jp1co_param_V7.conf

このファイルの「SEND_PROCESS_TERMINATED_ABNORMALLY_EVENT」と「SEND_PROCESS_RESTART_EVENT」がJP1イベント発行の設定パラメーターです。JP1イベントを発行するには，値を「dword:1」に変更します。

jbssetcnfコマンドを実行して，定義内容を反映する。

/opt/jp1base/bin/jbssetcnf /etc/opt/jp1cons/conf/jp1co_param_V7.conf

JP1/BaseおよびJP1/Baseを前提とする製品を再起動する。

再起動後に設定内容が反映されます。

JP1イベント発行の設定について

IMパラメーター定義ファイル（jp1co_param_V7.conf）について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「IMパラメーター定義ファイル（jp1co_param_V7.conf）」（2.　定義ファイル）

(4)　ヘルスチェック機能の設定

ヘルスチェック機能を使ってJP1/IM - Managerプロセスのハングアップを検知したい場合に設定します。

ヘルスチェック定義ファイル（jcohc.conf）を開き，パラメーターを設定する。

ヘルスチェック機能を有効にするため，ENABLE=trueにします。

また，ハングアップ検知時にJP1イベントを発行する場合にはEVENT=trueを，通知コマンドを実行する場合にはCOMMAND=実行するコマンドを指定します。

jco_spmd_reloadコマンドでJP1/IM - Managerをリロードする。または，JP1/IM - Managerを再起動する。

通知コマンドを設定した場合は，jcohctestコマンドを実行して動作確認する。

jcohctestコマンドを実行して，正しくCOMMANDで指定したコマンドが実行されるか確認します。正しく動作しなかった場合は指定を見直してください。

ヘルスチェック機能の設定について

ヘルスチェック定義ファイル（jcohc.conf）について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「ヘルスチェック定義ファイル（jcohc.conf）」（2.　定義ファイル）

jcohctestコマンドについて

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcohctest」（1.　コマンド）

(5)　監視オブジェクトDBの自動バックアップ・リカバリー設定

セントラルスコープの機能を使用する場合に設定します。

監視ツリーの更新中に，OSがシャットダウンしたり，クラスタ運用時にフェールオーバーしたりすると，監視オブジェクトDBが破損するおそれがあります。このため，監視ツリーの更新時に監視オブジェクトDBを自動でバックアップ・リカバリーするよう設定します。

新規インストールの場合は有効，旧バージョンのJP1/IM - Managerで設定を無効にしていた場合は無効となっています。運用に合わせて，設定を変更してください。

JP1/IM - Managerを停止する。

次のファイルを引数にjbssetcnfコマンドを実行する。

監視オブジェクトDBの自動バックアップ・リカバリー機能を有効にする：auto_dbbackup_on.conf

監視オブジェクトDBの自動バックアップ・リカバリー機能を無効にする：auto_dbbackup_off.conf

jbssetcnfコマンドを実行すると，JP1共通定義情報に設定内容が反映されます。

jbssetcnfコマンドについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

ファイルの設定内容について

ファイルの設定内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「監視オブジェクトDBの自動バックアップ・リカバリー設定ファイル（auto_dbbackup_xxx.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

JP1/IM - Managerを起動する。

2.17.5　バージョンアップ時の設定（UNIXの場合）

ここでは，JP1/IM - Managerのバージョンアップインストール時のセットアップ項目について説明しています。

(1)　イベント取得フィルターの位置の変更

旧バージョンのJP1/IM - Managerで，イベント取得フィルター（互換用）を使用していた場合は，jcochafmodeコマンドを実行して，イベント取得フィルターの位置をイベントコンソールサービスからイベント基盤サービスに変更できます。イベント取得フィルターの位置をイベント基盤サービスに変更すると，JP1イベントの監視に加えて，自動アクションや監視オブジェクトの状態監視にも有効なフィルターとして動作させることができます。また，フィルター条件を詳細に定義できるようになります。ただし，バージョンアップ前のイベント取得フィルターで運用したい場合は，フィルター位置の変更は不要です。

重要

一度イベント取得フィルターの位置を変更すると，以前のイベント取得フィルターには戻せません。jcochafmodeコマンドを実行する前に，イベント取得フィルターの位置の変更について，十分に検討してください。

JP1/IM - Managerを停止する。

jcochafmodeコマンドを実行してフィルター位置を変更する。

JP1/IM - Managerを起動する。

イベント取得フィルターの機能について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.2.2　イベント取得フィルター」

jcochafmodeコマンドについて

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcochafmode（UNIX限定）」（1.　コマンド）

(2)　セントラルスコープのバージョンアップコマンドの実行

バージョン8以前のJP1/IM - Central Scopeからバージョンアップした場合は，次の手順に従い，バージョンアップコマンドを実行してください。バージョンアップコマンドを実行するまでは，旧バージョンのJP1/IM - Central Scopeと互換モードで動作します（旧バージョンから追加された機能は使用できません）。

JP1/IM - Managerを停止する。

ディスクの空き容量を確認する。

次の手順に示すjp1csverupコマンドを実行するには，監視オブジェクトDB分の空き容量が必要です。監視オブジェクトDBは，次に示すディレクトリ内のすべてのデータです。

/var/opt/jp1scope/database/jcsdb/

jp1csverupコマンドを実行する。

jbssetcnfコマンドを実行する。

次に示す機能の有効，無効は旧バージョンのJP1/IM - Central Scopeの設定に依存します。

対処済み連動機能

状態変更イベントの上限監視

機能を無効から有効にしたい場合，次の表に示すファイルを引数にjbssetcnfコマンドを実行してください。

表2‒5　機能を有効にするための設定ファイル

ファイル名

説明

action_complete_on.conf

対処済み連動機能を有効にするためのファイルです。

evhist_warn_event_on.conf

監視オブジェクトの状態変更イベント件数が上限値（100件）を超えた際に，JP1イベントを発行する機能を有効にするためのファイルです。

JP1/IM - Managerを起動する。

JP1/IM - ViewでJP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Scope）に接続し，問題がないか動作を確認する。

jp1csverupコマンドについて

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jp1csverup（UNIX限定）」（1.　コマンド）

(3)　自動アクション定義ファイルの更新

11-10以前のJP1/IM - Managerからバージョンアップした場合は，次の手順に従い，自動アクション定義ファイルを更新してください。

ただし，11-10以前の自動アクション定義ファイルをそのまま使用したい場合は必要ありません。

JP1/IM - Managerを停止する。

jcadefconvコマンドを実行して自動アクション定義ファイルを更新する。

jcadefconv -i 変換するアクション定義ファイル名 -o 変換後のアクション定義ファイル名

jcadefconvコマンドの-oオプションに指定したファイルをactdef.confにリネームして格納先に配置する。

格納先およびファイル名を次に示します。なお，次に示す格納先およびファイル名を-oオプションに直接指定している場合は，この手順は不要です。

物理ホスト：/etc/opt/jp1cons/conf/action/actdef.conf

論理ホスト：共有ディレクトリ/jp1cons/conf/action/actdef.conf

JP1/IM - Managerを起動する。

自動アクションの機能について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「5.　自動アクションによるコマンド実行」

jcadefconvコマンドについて

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcadefconv」（1.　コマンド）

(4)　発生元ホストの項目の表示

JP1/IM - Manager 09-00〜09-10をバージョンアップした場合，イベント条件表示項目定義ファイルに発生元ホストが設定されていません。そのため，発生元ホストのマッピング機能を有効にしても，［アクション詳細設定］画面のイベント条件に発生元ホストの項目が表示されません。［アクション詳細設定］画面のイベント条件に発生元ホストの項目を表示する場合，イベント条件表示項目定義ファイルに「E.JP1_SOURCEHOST」を追加する必要があります。

［アクション詳細設定］画面については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「2.33.1　［アクション詳細設定］画面」を参照してください。

イベント条件表示項目定義ファイルについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「イベント条件表示項目定義ファイル（attr_list.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

(5)　イベントレポート出力の出力形式の指定

10-50以前のJP1/IM - Managerからバージョンアップした場合，イベントレポート出力でCSV出力する際に，1件の固有の拡張属性に一つの列を割り当てて出力する機能が無効になっています。この機能を有効にするかどうかは，イベントレポート出力環境定義ファイル（evtreport.conf）のPROGRAM_SPECIFIC_EX_ATTR_COLUMNパラメーターで指定します。なお，新規にインストールした場合は有効です。必要に応じて，イベントレポート出力環境定義ファイルを設定してください。

イベントレポート出力環境定義ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「イベントレポート出力環境定義ファイル（evtreport.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

(6)　［ログファイルトラップサービスが起動したときに自動でプロセス起動する］チェックボックスの表示

11-01以前のJP1/IM - Managerからバージョンアップした場合，［ログファイルトラップサービスが起動したときに自動でプロセス起動する］チェックボックスが無効（非表示）になっています。

［ログファイルトラップサービスが起動したときに自動でプロセス起動する］チェックボックスの有効・無効は，プロファイル管理環境定義ファイル（jp1cf_profile_manager.conf）のLOGFILETRAP_AUTO_START_CONTROLパラメーターで指定します。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「プロファイル管理環境定義ファイル（jp1cf_profile_manager.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

(7)　エージェントのプロファイル更新通知機能

11-01以前のJP1/IM - Managerからバージョンアップした場合，エージェントのプロファイル更新通知機能が無効になっています。

エージェントのプロファイル更新通知機能の有効・無効は，プロファイル管理環境定義ファイル（jp1cf_profile_manager.conf）のAGENT_PROFILE_UPDATE_NOTICEはパラメーターで指定します。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「プロファイル管理環境定義ファイル（jp1cf_profile_manager.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

(8)　リモート監視が停止中のログの監視設定

11-01以前のJP1/IM - Managerからバージョンアップした場合，リモート監視が停止中に出力されたログ情報を収集しない設定になっています。

リモート監視が停止中に出力されたログ情報を収集するかどうかは，リモートログトラップ環境定義ファイル（jp1cf_remote_logtrap.conf）のSTART_OPTIONパラメーターで指定します。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「リモートログトラップ環境定義ファイル（jp1cf_remote_logtrap.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

2.18　マニュアルの組み込み手順（UNIXの場合）

所定のディレクトリにHTMLマニュアルを格納することで，各画面の［ヘルプ］ボタンからマニュアルを参照できます。

HTMLマニュアルの組み込み手順を次に示します。

プログラムプロダクトに標準添付されているマニュアル提供媒体を用意する。

マニュアル提供媒体に格納されている対象データをJP1/IM - Managerに格納する。

マニュアル提供媒体に格納されている対象データを，マニュアルごとにJP1/IM - Managerの格納先ディレクトリに格納してください。

対象データ（HTMLマニュアル）

CSSファイルとすべてのHTMファイルおよびGRAPHICSディレクトリ

マニュアル提供媒体側の格納先（UNIXマシンのドライブにマニュアル提供媒体をセットした場合）

統合管理　基本ガイド（統合コンソール編）

マニュアル提供媒体のマウントポイント/MAN/3021/03A0620D

JP1/IM - Manager　導入・設計ガイド

マニュアル提供媒体のマウントポイント/MAN/3021/03A0720D

JP1/IM - Manager　構築ガイド

マニュアル提供媒体のマウントポイント/MAN/3021/03A0820D

JP1/IM - Manager　運用ガイド

マニュアル提供媒体のマウントポイント/MAN/3021/03A0920D

JP1/IM - Manager　画面リファレンス

マニュアル提供媒体のマウントポイント/MAN/3021/03A1020D

JP1/IM - Manager　コマンド・定義ファイルリファレンス

マニュアル提供媒体のマウントポイント/MAN/3021/03A1120D

JP1/IM - Manager　メッセージ

マニュアル提供媒体のマウントポイント/MAN/3021/03A1220D

JP1/IM - Manager側の格納先

統合管理　基本ガイド（統合コンソール編）

/opt/jp1cons/www/manual/ja/03A0600D

JP1/IM - Manager　導入・設計ガイド

/opt/jp1cons/www/manual/ja/03A0700D

JP1/IM - Manager　構築ガイド

/opt/jp1cons/www/manual/ja/03A0800D

JP1/IM - Manager　運用ガイド

/opt/jp1cons/www/manual/ja/03A0900D

JP1/IM - Manager　画面リファレンス

/opt/jp1cons/www/manual/ja/03A1000D

JP1/IM - Manager　コマンド・定義ファイルリファレンス

/opt/jp1cons/www/manual/ja/03A1100D

JP1/IM - Manager　メッセージ

/opt/jp1cons/www/manual/ja/03A1200D

ファイルをFTPで転送する場合は，バイナリ転送してください。

すでにHTMLマニュアルがJP1/IM - Managerの格納先ディレクトリに格納されている場合は，格納されているHTMLマニュアルを削除してから格納してください。

2.19　アンストール（UNIXの場合）

ここでは，JP1/IM - Managerをアンインストールする手順について説明します。なお，アンインストール作業を行うユーザーは，root権限が必要です。

2.19.1　アンインストール手順（UNIXの場合）

JP1/IM - Managerをアンインストールする手順について説明します。なお，IMデータベース（統合監視DBおよびIM構成管理DB）を使用している場合は，JP1/IM - Managerをアンインストールする前にIMデータベースを削除する必要があります。

(1)　IMデータベースの削除の手順

環境を再構築するためにIMデータベースを削除する場合は，事前にバックアップを取得してください。バックアップの方法については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「1.2　データベースの管理」を参照してください。

各コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」を参照してください。

次の手順でIMデータベースを削除します。

JP1/IM - Managerを停止する。

JP1/IM - Managerを停止してください。JP1/IM - MOを使用している場合は，接続元のJP1/IM - MOのJP1/IM - Message Optimizerサービスも停止してください。

統合監視DBまたはIM構成管理DBを削除する場合，次のサービスの状態を確認する。

物理ホストの場合

IMデータベースサービス（JP1/IM-Manager DB Server）が開始している。

物理ホストの場合に，統合監視DBまたはIM構成管理DBがセットアップ済み，かつIMデータベースを使用しているとき

JP1/IM - Managerのサービス（JP1/IM-Manager）が停止している。

論理ホストの場合

論理ホストのIMデータベースサービス（JP1/IM-Manager DB Server_論理ホスト名）が開始している。

論理ホストの場合に，統合監視DBまたはIM構成管理DBがセットアップ済み，かつIMデータベースを使用しているとき

JP1/IM - Managerのサービス（JP1/IM-Manager_論理ホスト名）が停止している。

統合監視DBを削除する場合，jcoimdefコマンドを実行する。

jcoimdef -db OFF

統合監視DBが無効になります。

統合監視DBを削除する場合，jcodbunsetupコマンドを実行する。

jcodbunsetup

統合監視DBが削除されます。

IM構成管理DBを削除する場合，jcoimdefコマンドを実行する。

jcoimdef -cf OFF

IM構成管理サービス（jcfmain）が無効になります。

IM構成管理DBを削除する場合，jcfdbunsetupコマンドを実行する。

jcfdbunsetup

IM構成管理DBが削除されます。

次の物理ホストのファイルおよびディレクトリを削除する。

/var/opt/jp1imm/data/imcf/imconfig以下のファイル

/var/opt/jp1imm/data/imcf/profiles以下のファイルおよびディレクトリ

マシンを再起動する。

(2)　アンインストールの手順

次の手順でアンインストールします。この作業には，root権限が必要です。

プログラムを終了する。

アンインストールする前に，JP1/IM - Managerを前提とするプログラムを停止してください。また，接続中のJP1/IM - Viewがある場合は停止してください。

ユーザーファイルをバックアップする。

JP1/IM - Managerのアンインストールでは，定義ファイルやログファイルなども含めて，フォルダごと削除されますので，必要に応じてバックアップしてください。

Hitachi PP Installerを実行する。

Hitachi PP Installerの指示に従ってアンインストールしてください。

ユーザーファイルを削除する。

ファイルを使用中のプロセスがあった場合などには，ファイルが残ることがあります。次のディレクトリを確認して手動で削除してください。

/opt/jp1imm/

/var/opt/jp1imm/

/etc/opt/jp1cons/

/opt/jp1cons/

/var/opt/jp1cons/

/etc/opt/jp1scope/

/opt/jp1scope/

/var/opt/jp1scope/

なお，JP1/IM - Managerのアンインストール時にインストーラーのログとして次のファイルが作成されます。これはアンインストールが異常終了した場合の保守資料です。アンインストールが正常終了したあとに削除してください。

/tmp/HITACHI_JP1_INST_LOG/jp1imm_inst{1|2|3|4|5}.log

2.19.2　アンインストール時の注意事項（UNIXの場合）

OS環境への設定

JP1/IM - Managerのアンインストール時に，servicesファイルに設定された，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「付録C　ポート番号」のポート番号が削除されます。

3　IM構成管理によるシステムの階層構成の設定

この章では，IM構成管理を使用する場合のシステムの階層構成（IM構成）の設定について説明します。

3.1　ホストの登録

IM構成管理にホストを登録するためには，IM構成管理・ビューアーを操作します。ここでは，ホストを登録したりホスト情報に含まれる属性を変更したりする場合の注意事項を示します。IM構成管理にホストを登録する手順については，「3.1.1　ホストを登録する」を参照してください。

マネージャーによって管理される管理対象ホストのホスト名を指定します。

ホスト名は，半角英数字および記号（"-"," ."）で指定します。

リモートの監視対象ホストでは，JP1/IM - Managerにリモートの監視対象ホストでログ監視をするための設定が完了している必要があります。

ホスト名には，hostsファイルやDNSに登録してあるホスト名，jp1hostsまたはjp1hosts2に定義しているホスト名を指定してください。リモート監視構成では，jp1hostsまたはjp1hosts2の設定は参照されません。hostsファイルやDNSに登録してあるホスト名を指定してください。

ホストをエイリアス名で定義する場合，同一ホストのエイリアス名を複数設定しないでください。同一ホストであっても，それぞれ別ホストとして扱われます。

システムの階層構成に登録するホスト名には，IPアドレス，およびエイリアス名を入力しないでください。

エージェント監視の場合は，IM構成管理に登録するホスト名と，登録するホストのJP1/Baseのイベントサーバ名を同じにする必要があります。同様に，ホスト名の形式（ショートネーム形式，またはFQDN形式）も同じにする必要があります。FQDN形式のホストを登録する場合については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「12.3.11　FQDN形式のホスト名の監視対象ホストを管理する場合のシステム構成」を参照してください。イベントサーバ名の変更手順については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のDNSを使ったシステムでのイベントサーバの設定について記述されている個所を参照してください。

3.1.1　ホストを登録する

IM構成管理DBに，新しくホストを登録する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［ホスト一覧］タブをクリックする。

［ホスト一覧］ページが表示されます。

次に示すどちらかの方法で［ホスト登録］画面を表示する。

［ホスト一覧］ページのツリー表示領域の［ホスト一覧］を選択し，メニューバーから［編集］−［ホスト登録］を選択する。

［ホスト一覧］ページのツリー表示領域の［ホスト一覧］を選択し，右クリックして表示されるポップアップメニューから［ホスト登録］を選択する。

［ホスト登録］画面に表示される項目を指定して，新しいホストを登録する。

［ホスト登録］画面に表示される項目の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.2　［ホスト登録］画面」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックする。

3.1.2　リモートの監視対象ホストを登録する

リモートの監視対象ホストを登録する場合，リモート接続用の通信設定をする必要があります。マネージャーホストと監視対象ホストのOSに応じて，必要となる通信設定が異なります。

また，通信設定はシステム共通で設定する方法と，監視対象ホストごとに設定する方法の両方を使用できます。通信設定をシステム共通で設定する場合，システムで共通の設定項目を［システム共通設定］画面で別途設定することで，［リモート監視設定］画面で監視対象ホストごとに設定する項目が削減されます。

［IM構成管理］画面の［ホスト一覧］タブをクリックする。

［ホスト一覧］ページが表示されます。

次に示すどちらかの方法で［ホスト登録］画面を表示する。

［ホスト一覧］ページのツリー表示領域の［ホスト一覧］を選択し，メニューバーから［編集］−［ホスト登録］を選択する。

［ホスト一覧］ページのツリー表示領域の［ホスト一覧］を選択し，右クリックして表示されるポップアップメニューから［ホスト登録］を選択する。

［ホスト登録］画面に表示される項目を指定して，新しいホストを登録する。

［ホスト登録］画面に表示される項目の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.2　［ホスト登録］画面」を参照してください。

マネージャーホストがWindowsの場合，［システム共通設定］画面の［IMホストアカウント］ページでIMホストアカウントを設定する。

［IM構成管理］画面のメニューバーから［編集］−［システム共通設定］を選択すると，［システム共通設定］画面が表示されます。

［システム共通設定］画面の［IMホストアカウント］ページで，IMホストアカウントを設定してください。

［システム共通設定］画面に表示される項目の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.20　［システム共通設定］画面」を参照してください。

監視対象ホストがWindowsの場合，WMI/NetBIOSの設定をする。

通信の設定をシステム共通で設定する場合，次の(a)(b)の両方を，監視対象ホストごとに設定する場合，次の(b)を設定してください。

(a) システムで共通の設定項目

［IM構成管理］画面のメニューバーから［編集］−［システム共通設定］を選択すると，［システム共通設定］画面が表示されます。［システム共通設定］画面の［WMI/NetBIOS］ページで，WMI/NetBIOSの設定をしてください。

［システム共通設定］画面に表示される項目の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.20　［システム共通設定］画面」を参照してください。

(b) 監視対象ホストごとの設定項目

［ホスト登録］画面の［リモート通信設定］の［設定］ボタンをクリックすると，［リモート監視設定］画面が表示されます。［リモート監視設定］画面の［リモート通信種別］にWMI/NetBIOSを指定してください。

監視対象ホストごとに通信の設定をする場合，［リモート監視設定］画面の［設定方法］に個別を指定してください。

システム共通で通信の設定をする場合，［リモート監視設定］画面の［設定方法］に共通を指定してください。

［リモート監視設定］画面に表示される項目の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.7　［リモート監視設定］画面」を参照してください。

監視対象ホストがUNIXの場合，SSHの設定をする。

通信の設定をシステム共通で設定する場合，次の(a)(b)の両方を，監視対象ホストごとに設定する場合，次の(b)を設定してください。

(a) システムで共通の設定項目

［IM構成管理］画面のメニューバーから［編集］−［システム共通設定］を選択すると，［システム共通設定］画面が表示されます。［システム共通設定］画面の［SSH］ページで，SSHの設定をしてください。

［システム共通設定］画面に表示される項目の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.20　［システム共通設定］画面」を参照してください。

(b) 監視対象ホストごとの設定項目

［リモート通信設定］の［設定］ボタンをクリックすると，［リモート監視設定］画面が表示されます。［リモート監視設定］画面の［リモート通信種別］にSSHを指定してください。

監視対象ホストごとに通信の設定をする場合，［リモート監視設定］画面の［設定方法］に個別を指定してください。

システム共通で通信の設定をする場合，［リモート監視設定］画面の［設定方法］に共通を指定してください。

［リモート監視設定］画面に表示される項目の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.7　［リモート監視設定］画面」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックする。

3.1.3　ホストから情報を収集する

ホスト情報の収集では，指定したホストからホスト情報を収集します。ホストを登録した直後，または次に示すように，ホスト自身の情報やインストールされているソフト情報が更新された場合にだけ実行してください。

OSの入れ替え

IPアドレスの変更

ソフトウェアの入れ替え

ソフトウェアのインストールやアンインストール

ソフトウェアのバージョンアップ

なお，ホスト情報の収集を実行すると，プロファイルリストはクリアされます。ホスト情報を収集したあとは，［プロファイル表示/編集］画面を起動した際に，最新のプロファイルリストを取得し直します。そのため，サーバで保存しているJP1/Baseの未反映のプロファイルはすべて削除されます。

IM構成管理DBからホストの情報を収集する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［ホスト一覧］タブまたは［IM構成］タブをクリックする。

［ホスト一覧］ページまたは［IM構成］ページが表示されます。

［ホスト一覧］ページまたは［IM構成］ページのツリー表示領域からホストを選択する。

選択したホストに下位のホストがある場合，［下位ホスト情報］ボタンをクリックして表示される［下位ホスト情報］のリストからも，ホストを選択できます。この場合は，複数のホストを同時に選択できます。

次に示すどちらかの方法でホストの情報を収集する。

メニューバーから［操作］−［ホスト情報収集］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［ホスト情報収集］を選択する。

選択したホストの情報を収集するかどうかを確認するメッセージが出力されるので，［はい］ボタンをクリックします。選択したホストの情報収集が実行されます。選択したホストでリモート監視ログファイルトラップまたはリモート監視イベントログトラップが稼働している場合にホスト情報を収集すると，確認メッセージの回答に従ってホスト情報を収集します。ホスト情報の収集時に，監視対象ホストから情報を取得できない場合，および前回までに収集されていたOS名が異なる場合は，リモート監視は停止します。

複数のホストを選択した場合は，実行結果を［実行結果］画面で確認できます。

なお，VMware ESXおよび日立サーバ論理分割機構にはJP1/Baseをインストールできないので，［ホスト情報収集］を実行するとエラーになります。また，ホスト情報にリモート通信種別が設定されているホストでは，システムの階層構成（IM構成）にホスト情報が登録されるまで，JP1/Baseからのホスト情報の収集とリモートによるホスト情報の収集の両方をします。そのため，システムの階層構成（IM構成）に登録されていないホストで，かつJP1/Baseがインストールされていないホストに対して［ホスト情報収集］を実行すると，JP1/Baseに接続できないために警告が出力されます。

ホスト情報の収集を実行したあとのホストの状態は，［ホスト一覧］ページで確認できます。収集に失敗した場合，［ホスト一覧］ページではツリー表示領域のホストアイコンがグレー表示されます。詳細は，［ホスト一覧］ページのノード情報表示領域で［基本情報］ボタンをクリックすると参照できます。

3.1.4　ホスト情報を表示する

IM構成管理DBに登録したホストの情報を表示する手順を次に示します。基本情報以外のホスト情報を表示する場合は，事前にホスト情報を収集している必要があります。ホスト情報を収集する手順については，「3.1.3　ホストから情報を収集する」を参照してください。

［IM構成管理］画面の［ホスト一覧］タブをクリックする。

［ホスト一覧］ページが表示されます。

［ホスト一覧］ページについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.1.1　［ホスト一覧］ページ」を参照してください。

ホスト一覧を選択する。

ツリー表示領域から［ホスト一覧］を選択すると，ノード情報表示領域に下位ホスト情報としてホスト一覧が表示されます。

ホストの情報を参照する場合は，次の操作を行ってください。

基本情報を表示する場合

ツリー表示領域またはノード情報表示領域からホストを選択し，［基本情報］ボタンをクリックすると，ノード情報表示領域に基本情報と詳細情報が表示されます。

製品情報を表示する場合

ツリー表示領域またはノード情報表示領域からホストを選択し，［製品情報］ボタンをクリックすると，ノード情報表示領域に製品情報と詳細情報が表示されます。

サービス情報を表示する場合

ツリー表示領域またはノード情報表示領域からホストを選択し，［サービス情報］ボタンをクリックすると，ノード情報表示領域にサービス情報と詳細情報が表示されます。

3.1.5　ホスト情報の属性を変更する

IM構成管理DBに登録されているホスト情報の属性を変更する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［ホスト一覧］タブをクリックする。

［ホスト一覧］ページが表示されます。

［ホスト一覧］ページのツリー表示領域からホストを選択する。

選択したホストに下位のホストがある場合，［下位ホスト情報］ボタンをクリックして表示される［下位ホスト情報］のリストからも，ホストを選択できます。

次に示すどちらかの方法で［ホスト属性編集］画面を表示する。

メニューバーから［編集］−［ホスト属性編集］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［ホスト属性編集］を選択する。

［ホスト属性編集］画面に表示される項目の指定を変更して，ホスト情報を変更する。

［ホスト属性編集］画面に表示される項目の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.4　［ホスト属性編集］画面」を参照してください。

リモートの監視対象ホストのホスト情報の属性を変更する場合，次のどちらかの方法でリモート接続用の通信設定を変更する。

OS通信設定の情報を個別に設定する場合

［リモート通信設定］の［設定］ボタンをクリックすると，［リモート監視設定］画面が表示されます。

［ホスト登録］画面に表示される項目の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.7　［リモート監視設定］画面」を参照してください。

OS通信設定の情報をシステム共通設定として保存・管理する場合

［IM構成管理］画面のメニューバーから［編集］−［システム共通設定］を選択すると，［システム共通設定］画面が表示されます。

［システム共通設定］画面に表示される項目の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.20　［システム共通設定］画面」を参照してください。

なお，リモート接続用の通信には，Windowsの場合はWMI/NetBIOS（NetBIOS over TCP/IP）接続，UNIXの場合はSSH接続が使用されます。

［OK］ボタンをクリックする。

なお，エージェント構成に含まれるホストのホスト名を変更すると，システムの階層構成のホスト名も変更されます。このとき，［IM構成］ページのツリー表示領域で，システムの階層構成がグレー表示されます。

ホスト名の変更は実ホストでホスト名を変更した場合に実行してください。

ホスト名を変更した場合は，再度ホスト情報の収集を実行してください。ホスト情報を収集する方法については，「3.1.3　ホストから情報を収集する」を参照してください。

エージェント構成に含まれるホストのホスト名を変更した場合は，エージェント構成を反映してください。反映する方法については，「3.2.4(3)　システムの階層構成をIM構成管理が管理するシステムに反映する」を参照してください。

3.1.6　ホストを削除する

IM構成管理DBからホストを削除する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［ホスト一覧］タブをクリックする。

［ホスト一覧］ページが表示されます。

［ホスト一覧］ページのツリー表示領域からホストを選択する。

選択したホストに下位のホストがある場合，［下位ホスト情報］ボタンをクリックして表示される［下位ホスト情報］のリストからも，ホストを選択できます。この場合は，複数のホストを同時に選択できます。

次に示すどちらかの方法でホストを削除する。

メニューバーから［編集］−［ホスト削除］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［ホスト削除］を選択する。

選択したホストを削除するかどうかを確認するメッセージが出力されるので，［はい］ボタンをクリックします。

選択したホストがIM構成管理DBから削除されます。削除に失敗した場合は，エラーメッセージが出力されます。

3.2　システムの階層構成の設定

ここでは，JP1/IMのシステム構築時に，IM構成管理でシステムの階層構成（IM構成）を設定する手順について説明します。

3.2.1　システムの階層構成を取得する

システムの階層構成（IM構成）を取得する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［ホスト一覧］タブまたは［IM構成］タブをクリックする。

［ホスト一覧］ページまたは［IM構成］ページが表示されます。

［ホスト一覧］ページまたは［IM構成］ページのメニューバーから［操作］−［IM構成取得］を選択する。

構成定義情報を取得するかどうかを確認するメッセージが出力されるので，［はい］ボタンをクリックします。取得した構成定義情報が，IM構成管理が動作するマネージャーに保存されます。

取得した構成定義情報に，IM構成管理に登録されていないホストが含まれている場合は，自動的にIM構成管理DBに登録されます。ただし，ホスト情報は取得されません。ホスト情報の取得は，［IM構成管理］画面の［ホスト一覧］ページまたは［IM構成］ページで実行します。

取得した構成定義情報に，同一のホスト名が複数存在する場合は，エラーメッセージが表示されて，IM構成管理DBが保持する構成定義情報には反映されません。

取得した構成定義情報に同一ホスト名が複数存在する場合は，取得した構成定義情報が破棄されて，［IM構成］ページで，IM構成ツリーがグレー表示されます。

取得した構成定義情報（エージェント構成）が，IM構成管理DBが保持する構成定義情報と不一致の場合は，［IM構成］ページのツリー表示領域で，システムの階層構成がグレー表示されます。

IM構成管理が動作するマネージャーのJP1/Baseが保持する構成定義情報が削除されていた場合は，メッセージ「KNAN20230-Q」が表示されます。

［はい］ボタンをクリックすると，IM構成管理DBが保持する構成定義情報が削除され，エージェント構成が未定義となります。そのため，［IM構成］ページのツリー表示領域で，システムの階層構成がグレー表示されます。［いいえ］ボタンをクリックすると，IM構成管理DBが保持する構成定義情報は削除されないで，［IM構成］ページのツリー表示領域で，システムの階層構成がグレー表示されます。

エージェント構成の場合に，［IM構成］ページのツリー表示領域でシステムの階層構成がグレー表示となったとき，構成定義情報（エージェント構成）を見直してからエージェント構成を反映してください。反映する方法については，「3.2.4(3)　システムの階層構成をIM構成管理が管理するシステムに反映する」を参照してください。

3.2.2　システムの階層構成を表示する

システムの階層構成（IM構成）は，［IM構成管理］画面の［IM構成］ページで参照します。［IM構成管理］画面の［ホスト一覧］ページを表示する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［IM構成］タブをクリックする。

［IM構成］ページが表示されます。

［IM構成］ページについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.1.2　［IM構成］ページ」を参照してください。

［下位ホスト情報］ボタンを選択する。

ツリー表示領域からホストを選択し，［下位ホスト情報］ボタンをクリックすると，ノード情報表示領域に下位ホスト情報が表示されます。

3.2.3　システムの階層構成を検証する

システムを構成するすべてのホストから取得できる構成定義情報と，IM構成管理が保持している構成定義情報の内容が一致しているかどうかを検証する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［ホスト一覧］タブまたは［IM構成］タブをクリックする。

［ホスト一覧］ページまたは［IM構成］ページが表示されます。

［ホスト一覧］ページまたは［IM構成］ページのメニューバーから［操作］−［IM構成検証］を選択する。

構成定義情報を検証するかどうかを確認するメッセージが出力されるので，［はい］ボタンをクリックします。

構成定義情報の検証を実行すると，選択したホストの構成定義情報が取得され，IM構成管理が保持している構成定義情報と内容が一致しているかどうかの検証が実行されます。

IM構成管理が動作するマネージャーのJP1/Baseが保持する構成定義情報（エージェント構成）と，IM構成管理DBが保持する構成定義情報の内容が不一致の場合は，［IM構成管理］画面の［IM構成］ページで，ツリー表示領域のホストアイコンに，エラーの状態を示すアイコンが表示されます。

検証に失敗した場合は，［IM構成管理］画面の［IM構成］ページで，ツリー表示領域のホストアイコンに，エラーの状態を示すアイコンが表示されます。

ホストで動作するJP1/Baseのバージョンがバージョン9より前の場合は，システムの階層構成（IM構成）の検証に対応していません。そのため，［IM構成管理］画面の［IM構成］ページで，ツリー表示領域のホストアイコンに，構成状態が不明なことを示すアイコンが表示されます。

なお，マネージャーの構成定義情報が存在しない場合，または構成定義情報が不一致になっている場合には，マネージャーの検証がエラーとなり，処理が中断され［IM構成］ページのツリー表示領域で，システムの階層構成がグレー表示されます。

3.2.4　システムの階層構成を編集する

システムの階層構成（IM構成）は，次の手順で設定・変更します。

IM構成管理・ビューアーでエージェント構成およびリモート監視構成を編集する。

更新権を取得する。

システムの階層構成を反映する。

更新権を解除する。

それぞれの手順について説明します。

(1)　IM構成管理・ビューアーでエージェント構成およびリモート監視構成を編集する

エージェント構成およびリモート監視構成を編集する手順について説明します。

エージェント構成は，ホストを追加，移動，削除することで構成を変更します。リモート監視構成は，ホストを追加，削除することで構成を変更します。

エージェント構成およびリモート監視構成は，次の画面で編集します。

エージェント構成を編集する場合

［エージェント構成編集］画面で編集します。［エージェント構成編集］画面については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.6　［エージェント構成編集］画面」を参照してください。

リモート監視構成を編集する場合

［リモート監視構成編集］画面で編集します。［リモート監視構成編集］画面については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.8　［リモート監視構成編集］画面」を参照してください。

(a)　ホストを追加する

ホストを追加する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［ホスト一覧］タブまたは［IM構成］タブをクリックする。

［ホスト一覧］ページまたは［IM構成］ページが表示されます。

編集画面を表示する。

エージェント構成を編集する場合

［IM構成管理］画面のメニューバーから［編集］−［エージェント構成編集］を選択して［エージェント構成編集］画面を表示します。

リモート監視構成を編集する場合

［IM構成管理］画面のメニューバーから［編集］−［リモート監視構成編集］を選択して［リモート監視構成編集］画面を表示します。

ツリー表示領域で，追加するホストの上位ホストを選択する。

［下位ホスト情報］には，選択したホストの下位にあるホストの情報が表示されます。［ホスト一覧］には，選択したホストへ追加できるホストの情報が表示されます。

次のどれかの方法でホストを登録する。

編集画面の［ホスト一覧］から追加するホストを選択し，ツリー表示領域へドラッグ&ドロップする。

編集画面のメニューバーから［編集］−［ホスト追加］を選択する。

［ホスト選択］画面が表示されます。［選択候補ホスト］に表示されるホスト一覧から追加するホストを選択し，［選択済みホスト］の一覧へ追加してください。選択が終わったら，［OK］ボタンをクリックしてください。

編集画面の追加したいホスト（アイコン）上で右クリックして表示されるポップアップメニューから［ホスト追加］を選択する。

［ホスト選択］画面が表示されます。［選択候補ホスト］に表示されるホスト一覧から追加するホストを選択し，［選択済みホスト］の一覧へ追加してください。選択が終わったら，［OK］ボタンをクリックしてください。

［ホスト選択］画面については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.5　［ホスト選択］画面」を参照してください。

(b)　ホストを移動する

マネージャーとエージェントの階層構成を設定するために，エージェント構成のホストを移動する手順を次に示します。リモート監視構成の場合，ホストの移動はできません。

［IM構成管理］画面で［ホスト一覧］タブまたは［IM構成］タブをクリックする。

［ホスト一覧］ページまたは［IM構成］ページが表示されます。

エージェントのホストを移動する場合は，メニューバーから［編集］−［エージェント構成編集］を選択する。

［エージェント構成編集］画面が表示されます。

［エージェント構成編集］画面のツリー表示領域で，移動するホストを選択し，次のどれかの方法でホストを移動する。

ドラッグ&ドロップでツリー表示領域の別な階層に移動する。

メニューバーから［編集］−［切り取り］を選択したあと，ツリー表示領域で移動先の上位ホストを選択し，［編集］−［貼り付け］を選択する。

ツリー表示領域で右クリックして表示されるポップアップメニューから［切り取り］を選択したあと，ツリー表示領域で移動先の上位ホストを選択し，右クリックして表示されるポップアップメニューから［貼り付け］を選択する。

上位のホストを移動すると，下位のホストも同時に移動します。

選択したホストの種類によって移動先のホストが限定されます。選択できるホストの範囲については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「6.2.5　システムの階層構成の編集」を参照してください。

(c)　ホストを削除する

ホストを削除する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面で［ホスト一覧］タブまたは［IM構成］タブをクリックする。

［ホスト一覧］ページまたは［IM構成］ページが表示されます。

編集画面を表示する。

エージェント構成を編集する場合

メニューバーから［編集］−［エージェント構成編集］を選択して［エージェント構成編集］画面を表示します。

リモート監視構成を編集する場合

メニューバーから［編集］−［リモート監視構成編集］を選択して［リモート監視構成編集］画面を表示します。

編集画面のツリー表示領域で，削除するホストを選択し，次のどれかの方法でホストを削除する。

ツリー表示領域から削除するホストを選択し，［ホスト一覧］へドラッグ&ドロップする。

メニューバーから［編集］−［ホスト削除］を選択する。

ツリー表示領域で右クリックして表示されるポップアップメニューから，［ホスト削除］を選択する。

JP1/IMの構成定義情報から選択したホストが削除されます。

上位のホストを削除すると，下位のホストも同時に削除されます。

なお，エージェント構成からホストを削除して反映すると，サーバで保存しているJP1/Baseのプロファイルリストをクリアし，エージェントで稼働しているプロファイルツリーを再取得します。そのため，サーバで保存している未反映のプロファイルはすべて削除されます。また，リモート監視構成からホストを削除して反映すると，リモート監視のプロファイルはすべて削除されます。

システムの階層構成から対象ホストを削除する場合は，システムの階層構成を反映する前に，プロファイルから対象ホストのイベント転送情報の設定を変更し，JP1イベントが転送されない設定に変更してください。この設定を変更しないと，システムの階層構成の反映後にもエージェントが保持する構成情報が残っているため，エージェントで発生するJP1イベントが上位ホストに転送され続けます。

JP1イベントが転送されない設定に変更する方法を次に示します。

システムの階層構成を反映する前に，IM構成管理のプロファイルからイベント転送情報の設定ファイルについて，JP1イベントが転送されないようにコメントを挿入するなどの方法で変更する。

システムの階層構成を変更する前，または反映したあとにエージェントでjbsrt_delコマンドを実行する。

なお，システムの階層構成の反映方式が一括配布方式（構成削除あり）の場合は，システムの階層構成をいったん削除してから，システムの階層構成を反映します。システムの階層構成の反映方式については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「6.2.6　システムの階層構成の反映」を参照してください。

(d)　ホストを交換する

ホストを交換する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面で［ホスト一覧］タブまたは［IM構成］タブをクリックする。

［ホスト一覧］ページまたは［IM構成］ページが表示されます。

編集画面を表示する。

エージェント構成を編集する場合

メニューバーから［編集］−［エージェント構成編集］を選択して［エージェント構成編集］画面を表示します。

リモート監視構成を編集する場合

メニューバーから［編集］−［リモート監視構成編集］を選択して［リモート監視構成編集］画面を表示します。

編集画面のツリー表示領域で，交換するホストを選択し，次のどちらかの方法で［ホスト交換］ダイアログを表示する。

メニューバーから［編集］−［ホスト交換］を選択する。

ツリー表示領域で右クリックして表示されるポップアップメニューから，［ホスト交換］を選択する。

選択したホストは［ホスト交換］ダイアログに［交換前ホスト］として表示されます。

［ホスト交換］ダイアログで，［交換後ホスト］を入力する。

3.で選択した［交換前ホスト］と［交換後ホスト］が交換されます。

(e)　拠点マネージャーを設定する

ホストを拠点マネージャーとして設定する手順を次に示します。

統合マネージャーホストでの設定

［IM構成管理］画面で［ホスト一覧］タブまたは［IM構成］タブをクリックする。

［ホスト一覧］ページまたは［IM構成］ページが表示されます。

メニューバーから［編集］−［エージェント構成編集］を選択する。

［エージェント構成編集］画面が表示されます。

ツリー表示領域で，拠点マネージャーとして設定するホストを選択する。

次のどちらかの方法でホストを拠点マネージャーとして設定する。

編集画面のメニューバーから［編集］−［拠点マネージャー設定］を選択する。

編集画面のツリー表示領域で右クリックして表示されるポップアップメニューから［拠点マネージャー設定］を選択する。

拠点マネージャーホストでの設定

［IM構成管理］画面で［ホスト一覧］タブまたは［IM構成］タブをクリックする。

［ホスト一覧］ページまたは［IM構成］ページが表示されます。

メニューバーから［編集］−［エージェント構成編集］を選択する。

［エージェント構成編集］画面が表示されます。

［エージェント構成編集］画面のツリー表示領域で，接続先ホストを選択する。

次のどちらかの方法でホストを拠点マネージャーとして設定する。

編集画面のメニューバーから［編集］−［拠点マネージャー設定］を選択する。

編集画面のツリー表示領域で右クリックして表示されるポップアップメニューから［拠点マネージャー設定］を選択する。

(f)　拠点マネージャーを解除する

ホストの拠点マネージャーの設定を解除する手順を次に示します。

統合マネージャーホストでの設定

［IM構成管理］画面で［ホスト一覧］タブまたは［IM構成］タブをクリックする。

［ホスト一覧］ページまたは［IM構成］ページが表示されます。

メニューバーから［編集］−［エージェント構成編集］を選択する。

［エージェント構成編集］画面が表示されます。

ツリー表示領域で，拠点マネージャーとして設定するホストを選択する。

次のどちらかの方法でホストの拠点マネージャーの設定を解除する。

編集画面のメニューバーから［編集］−［拠点マネージャー解除］を選択する。

編集画面のツリー表示領域で右クリックして表示されるポップアップメニューから［拠点マネージャー解除］を選択する。

拠点マネージャーホストでの設定

［IM構成管理］画面で［ホスト一覧］タブまたは［IM構成］タブをクリックする。

［ホスト一覧］ページまたは［IM構成］ページが表示されます。

メニューバーから［編集］−［エージェント構成編集］を選択する。

［エージェント構成編集］画面が表示されます。

［エージェント構成編集］画面のツリー表示領域で，接続先ホストを選択する。

次のどちらかの方法でホストの拠点マネージャーの設定を解除する。

編集画面のメニューバーから［編集］−［拠点マネージャー解除］を選択する。

編集画面のツリー表示領域で右クリックして表示されるポップアップメニューから［拠点マネージャー解除］を選択する。

(2)　更新権を取得する

更新権を取得する手順を次に示します。

エージェント構成を編集した場合

［エージェント構成編集］画面で［更新権取得］チェックボックスをチェックする。

リモート監視構成を編集した場合

［リモート監視構成編集］画面で［更新権取得］チェックボックスをチェックする。

システムの階層構成（IM構成）を反映できるようになります。なお，更新権を取得して編集している間，ほかのユーザーはシステムの階層構成を反映できません。

(3)　システムの階層構成をIM構成管理が管理するシステムに反映する

システムの階層構成をIM構成管理が管理するシステムに反映する手順を次に示します。エージェント構成を反映する場合は，反映するエージェントおよび削除するエージェントのJP1/Baseがすべて起動している必要があります。

エージェント構成を編集した場合

［エージェント構成編集］画面のメニューバーから［操作］−［エージェント構成の反映］を選択する。

［エージェント構成編集］画面で編集した構成定義情報がマネージャーとエージェントに配布されます。

リモート監視構成を編集した場合

［リモート監視構成編集］画面のメニューバーから［操作］−［リモート監視構成の反映］を選択する。

［リモート監視構成編集］画面で編集した構成定義情報で構成を更新します。

リモート監視構成は統合マネージャーまたは拠点マネージャーで構成を管理しているため，各ホストにはアクセスしません。

システムの階層構成の反映結果は，ダイアログに表示されます。また，反映を実行したあとのシステムの階層構成は，［IM構成管理］画面の［IM構成］ページで確認できます。反映に失敗した場合は，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「10.5.1(36)　IM構成管理でシステムの階層構成の反映に失敗した場合の対処方法」を参照して再度反映してください。再度反映した結果，反映に失敗した場合，［IM構成］ページで，ツリー表示領域のホストアイコンに，エラーの状態を示すアイコンが表示されます。詳細は，［IM構成］ページのノード情報表示領域で［基本情報］ボタンをクリックすると参照できます。

リモート監視構成を反映しても，エージェント構成が反映されていない場合は，［IM構成］ページのツリー表示領域で，システムの階層構成がグレー表示されます。リモート監視構成を使用する場合は，エージェント構成を反映してください。

なお，拠点マネージャーで拠点ごとに管理する場合は次の手順で設定・変更します。

拠点マネージャーで，［エージェント構成の反映］，［リモート監視構成の反映］を実行する。

統合マネージャーで，［エージェント構成の反映］，［リモート監視構成の反映］を実行する。

統合マネージャーで，［IM構成の同期］を実行する。

拠点マネージャーで，［IM構成の取得］を実行する。

また，拠点マネージャー配下のエージェント構成およびリモート監視構成を変更する場合は，次の手順で設定・変更します。

拠点マネージャーで，［エージェント構成の反映］，［リモート監視構成の反映］を実行する。

統合マネージャーで，［IM構成の同期］を実行する。

拠点マネージャーで，［IM構成の取得］を実行する。

ただし，手順1で［エージェント構成の反映］を実行していない場合は必要ありません。

上記の手順を実行しない場合，拠点マネージャー上のホストでJP1/Baseが保持する構成定義情報と不一致になるため，［IM構成検証］またはJP1/IM - Managerのサービス再起動でツリーがグレー表示されます。

また，システムの階層構成の反映方式が一括配布方式（構成削除あり）の場合は，拠点マネージャーで［エージェント構成の反映］を実行すると，拠点マネージャーが保持しているシステムの階層構成を削除してから反映するため，イベント転送されなくなります。

統合マネージャーでIM構成の反映を実行したあとに，拠点マネージャーでIM構成の反映を実行する場合，次の手順で実行してください。

統合マネージャーから，IM構成の同期を実行する。

拠点マネージャーで，jevreloadコマンドを実行する。

拠点マネージャーから，IM構成の収集を実行する。

エージェント構成の反映には，差分配布方式，一括配布方式（構成削除あり），および一括配布方式（構成削除なし）があります。システムの階層構成の反映方式については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「6.2.6　システムの階層構成の反映」を参照してください。

(4)　更新権を解除する

更新権を解除する手順を次に示します。

エージェント構成を編集した場合

［エージェント構成編集］画面で［更新権取得］チェックボックスのチェックを外す。

リモート監視構成を編集した場合

［リモート監視構成編集］画面で［更新権取得］チェックボックスのチェックを外す。

ほかのユーザーがシステムの階層構成を反映できるようになります。

3.2.5　システムの階層構成の同期を取る

システムの階層構成（IM構成）の同期を取る手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［ホスト一覧］タブまたは［IM構成］タブをクリックする。

［ホスト一覧］ページまたは［IM構成］ページが表示されます。

メニューバーから［操作］−［IM構成同期］を選択する。

統合マネージャーと拠点マネージャー間で，構成定義情報の同期が実行されます。

統合マネージャーの下位に拠点マネージャーが定義されていない場合は，システム構成定義情報の同期は実行されません。

3.3　仮想化システム構成の設定

ここでは，JP1/IMのシステム構築時に，IM構成管理で仮想化システム構成を設定する手順について説明します。

3.3.1　IM構成管理で仮想化構成を管理する

ここでは，IM構成管理で仮想化構成を管理するための設定について説明します。

(1)　仮想化構成を管理するための前提条件

仮想化構成を管理するために必要な前提条件を次に示します。

(a)　管理できる仮想化構成の条件

KVMを管理する場合は，仮想化環境管理ソフトウェアがなくても仮想化システム構成を管理できます。KVM以外の仮想化ソフトウェアを管理する場合は，次に示す仮想化環境管理ソフトウェアのうちのどれかが，仮想化システム管理ホストにインストールされている必要があります。

vCenter

JP1/SC/CM

SCVMM

HCSM

それぞれの仮想化環境管理ソフトウェアおよびKVMを利用するために必要な条件を次に示します。

表3‒1　仮想化環境管理ソフトウェアに必要な条件

仮想化環境管理ソフトウェア

マネージャー上で必要な条件

仮想化システム管理ホストで必要な条件

ゲストOSのVMMホストで必要な条件

ゲストOSで必要な条件

vCenter

接続先vCenterのアカウントのユーザーIDとパスワードがIM構成管理に登録されていること。

vCenterが稼働するホストとマネージャーが通信できる環境になっていること。

VMware ESXがインストールされていること。

VMware ESXで稼働するゲストOSにVMware Toolsがインストールされ，IPアドレスとホスト名が設定されていること。

JP1/SC/CM

なし

JP1/SC/CMが稼働するホストのJP1/Baseとマネージャーが通信できる環境になっていること。

日立サーバ論理分割機構がインストールされていること。

日立サーバ論理分割機構で管理するゲストOSに，IPアドレスとホスト名が設定されていること。

SCVMM

接続先SCVMMのドメイン名，そのドメインで管理者権限を持つユーザー名，およびパスワードがIM構成管理に登録されていること。

マネージャーにSCVMM管理コンソールがインストールされていること※1※2。

SCVMM管理コンソールのバージョンが，収集対象となる仮想化システム管理ホストのSCVMMのバージョンと統一されていること。

SCVMMが稼働するホストのOSがWindows Server 2012およびWindows Server 2008 R2であること。

マネージャーにインストールされているSCVMM管理コンソールが，仮想化システム管理ホストにインストールされているSCVMMと通信できる環境になっていること。

同一のマネージャーから収集対象に指定されている仮想化システム管理ホスト同士で，SCVMMのバージョンが統一されていること。

Hyper-VまたはvCenterがインストールされていること。

Hyper-Vで稼働するゲストOSにHyper-V Integrated Servicesがインストールされ，IPアドレスとホスト名が設定されていること。

HCSM

接続先HCSMのユーザー名，パスワード，ポート番号がIM構成管理に登録されていること。

接続先HCSMがインストールされているホストに上記ユーザー名，パスワード，ポート番号を用いてHTTP通信ができる環境になっていること。

なし

日立サーバ論理分割機構が稼働するシャーシおよびブレードがHCSMによって管理されていること。

仮想化システム構成を収集したいホストがHCSMによって管理されていること。

日立サーバ論理分割機構で管理するゲストOSに，IPアドレスとホスト名が設定されていること。

注※1　異なるバージョンのSCVMM管理コンソールを，同一のマネージャーにインストールしないでください。

注※2　事前にSCVMM管理コンソールをインストールするための前提OSを確認してください。

表3‒2　KVMに必要な条件

マネージャー上で必要な条件

仮想ホストのVMMホストで必要な条件

ゲストOSで必要な条件

KVMがインストールされている接続先ホストのOSユーザー名，秘密鍵のパス，ポート番号がIM構成管理に登録されていること。

IM構成管理に登録されている情報を基に，KVMがインストールされている接続先ホストとSSH接続できること。

IM構成管理に登録されているOSユーザーにroot権限があること。

マネージャーとSSH接続するために必要な公開鍵が配布されていること。

KVMで管理するゲストOSに，IPアドレスとホスト名が設定されていること。

KVMで管理するゲストOSが，自ホストのIPアドレスとホスト名を名前解決できること。

KVMで管理するゲストOSのホスト名が，KVMで定義されたホストの識別名と同一の名前であること。※

ゲストOSのホスト名が変更された場合に，KVMで定義されたホストの識別名も同一の名前に再定義されていること。

注※　KVMの仮想化構成情報を収集する場合，仮想ホストのホスト名として，KVMで定義されたホストの識別名（KVMではドメイン名と呼ばれる，virsh listコマンドを実行したときId Nameに表示される名前）を収集します。

詳細は，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「6.3　仮想化システム構成の管理」を参照してください。

(b)　仮想化構成を管理するためのJP1/Baseの条件

次に示すJP1/Baseの設定が，仮想化構成を管理するために必要な前提条件を満たしているか確認してください。

JP1権限レベル

IM構成管理で仮想化構成を管理するには，次のどちらかのJP1権限レベルで操作してください。

JP1_CF_Admin

JP1_CF_Manager

なお，IM構成管理・ビューアーから仮想化システム構成をセントラルスコープへ反映する場合，IM構成管理・ビューアーにログインしているJP1ユーザーに次の権限が必要です。

JP1資源グループ：JP1_Console

JP1権限レベル：JP1_Console_Admin

ホストを登録するときの条件

仮想化構成情報で取得したホストをそのままIM構成管理に登録する場合は，登録するホストのJP1/Baseのイベントサーバ名の設定を次のとおり確認する。

・ショートネーム形式のホスト名を登録するとき，登録するホストのJP1/Baseのイベントサーバ名がショートネームかどうか

・FQDN形式のホスト名を登録するとき，登録するホストのJP1/Baseのイベントサーバ名がFQDN形式かどうか

仮想化構成情報で取得したホスト名とIM構成に登録したいホスト名が異なる場合は，IM構成に登録したいホスト名のホストをホスト管理に新たに登録する。

(2)　仮想化構成情報を設定する

次のどちらかの方法で，JP1/IMのシステムに追加する仮想ホストに関する情報を設定します。

(a)　［ホスト登録］画面から登録する

［IM構成管理］画面から［ホスト登録］画面を呼び出して，新しい仮想ホストを登録します。

［IM構成管理］画面の［ホスト一覧］タブをクリックして，［ホスト一覧］ページを表示する。

次のどちらかの方法で［ホスト登録］画面を表示する。

ツリー表示領域の［ホスト一覧］を選択し，メニューバーから［編集］−［ホスト登録］を選択する。

ツリー表示領域内の［ホスト一覧］を右クリックして表示されるポップアップメニューから［ホスト登録］を選択する。

［ホスト登録］画面に表示される項目を指定して，新しいホストを登録する。

［ホスト種別］に「物理ホスト」または「仮想ホスト」を選択する。

［ホスト種別］に「物理ホスト」を選択した場合

［仮想化管理設定］画面で該当ホストの仮想化管理種別を指定する。

［ホスト種別］に「仮想ホスト」を選択した場合

［VMMホスト］に仮想マシンモニターが動作しているホストのホスト名を指定する。

［仮想化管理種別］に該当ホストの仮想化管理種別を指定する。

(b)　仮想化システム管理ホストから仮想化構成情報を収集する

仮想化システム管理ホストから仮想化構成情報を収集して，管理下のホストの仮想化構成情報をIM構成管理に設定します。

仮想化システム管理ホストから仮想化構成情報を収集する方法については，「3.3.2　仮想化システムの構成情報を収集する」を参照してください。

(3)　仮想ホストをシステムの階層構成に追加する

IM構成管理・ビューアーを操作して，「3.3.1(2)　仮想化構成情報を設定する」で登録した仮想ホストを，システムの階層構成（IM構成）に追加します。JP1/IMのシステム構成にホストを追加する方法については，「3.2.4　システムの階層構成を編集する」を参照してください。

(4)　システムの階層構成をシステムに反映する

IM構成管理・ビューアーを操作して，「3.3.1(3)　仮想ホストをシステムの階層構成に追加する」で設定したシステムの階層構成（IM構成）を，システムに反映します。システムの階層構成をシステムに反映する方法については，「3.2.4(3)　システムの階層構成をIM構成管理が管理するシステムに反映する」を参照してください。

反映後，［IM構成管理］画面の［IM構成］ページで，物理ホストと仮想ホストの階層関係を表示できるようになります。

(5)　証明書を組み込む

vCenterおよびVMware ESXの仮想化構成情報を取得する場合に使用する通信方法には，SSLを使う方法（https）とSSLを使わない方法（http）の2種類があります。

vCenterまたはVMware ESXとの通信にSSLを使用する場合は，通信先のvCenterホストまたはVMware ESXホストの証明書をJP1/IM - Managerが動作するマネージャーに組み込む必要があります。証明書の組み込みは，通信するvCenterまたはVMware ESXの件数分だけ実施してください。

ここでは，vCenterホストまたはVMware ESXホストの証明書を組み込む手順の概要を説明します。詳細については，vCenterまたはVMware ESXが提供するドキュメントを参照してください。

(a)　証明書を入手する

VMware ESXからSSL証明書を入手するには，Internet Explorerを使用する方法と，証明書ファイルを直接入手する方法があります。vCenterからSSL証明書を入手するには，Internet Explorerを使用します。それぞれの手順を次に示します。

Internet Explorerを使用する場合

Internet Explorerを使用してVMware ESXまたはvCenterからSSL証明書を入手する場合は，Internet Explorerのヘルプを参照してください。

証明書ファイルを直接入手する場合

VMware ESX 3.5の場合は，VMware ESXホストの/etc/vmware/ssl/rui.crtに証明書のファイルが格納されています。

(b)　証明書をIM構成管理に組み込む

入手した証明書を次の手順で，IM構成管理に組み込みます。

Windowsの場合

この作業は，Administrators権限を持つユーザーで実施してください。

コマンドプロンプトを開き，Managerパス¥bin¥jre¥binに移動する。

Keytoolコマンドを実行して，証明書をIM構成管理に組み込む。

keytool -import -file 証明書ファイル名 -alias ホスト名 -keystore ..¥..¥..¥data¥imcf¥vmware.keystore

注：論理ホストに証明書を組み込む場合は，"..¥..¥.."を"共有ディレクトリ¥JP1IMM"に読み替えてください。

証明書ファイル名には，「3.3.1(5)(a)　証明書を入手する」で取得した証明書ファイルをパスを含めて指定します。

ホスト名には，証明書取得先のvCenterまたはVMware ESXのホスト名を指定します。

キーストアのパスワード（ユーザー任意）を入力する。

証明書を複数組み込む場合は，同じパスワードを入力してください。

証明書を信頼するかどうかを確認するメッセージが表示されるので，「yes」を入力する。

証明書がIM構成管理に組み込まれます。

手順1から手順4の作業をvCenterまたはVMware ESXのホストの件数分だけ繰り返す。

UNIXの場合

この作業は，スーパーユーザー権限を持つユーザーで実施してください。

コンソールまたはターミナルを開き，cd /opt/jp1imm/bin/jre/binを実行する。

Keytoolコマンドを実行して，証明書をIM構成管理に組み込む。

./keytool -import -file 証明書ファイル名 -alias ホスト名 -keystore /var/opt/jp1imm/data/imcf/vmware.keystore

注：論理ホストに証明書を組み込む場合は，"/var/opt/jp1imm"を"共有ディレクトリ/jp1imm"に読み替えてください。

証明書ファイル名には，「3.3.1(5)(a)　証明書を入手する」で取得した証明書ファイルをパスを含めて指定します。

ホスト名には，証明書取得先のvCenterまたはVMware ESXのホスト名を指定します。

キーストアのパスワード（ユーザー任意）を入力する。

証明書を複数組み込む場合は，同じパスワードを入力してください。

証明書を信頼するかどうかを確認するメッセージが表示されるので，「yes」を入力する。

証明書がIM構成管理に組み込まれます。

手順1から手順4の作業をvCenterまたはVMware ESXのホストの件数分だけ繰り返す。

(c)　証明書をIM構成管理から削除する

証明書をIM構成管理から削除する場合の手順を次に示します。

Windowsの場合

コマンドプロンプトを開き，Managerパス¥bin¥jre¥binに移動する。

Keytoolコマンドを実行して，証明書をIM構成管理理から削除する。

keytool -delete -alias ホスト名 -keystore ..¥..¥..¥data¥imcf¥vmware.keystore

注：論理ホストの証明書を削除する場合は，"..¥..¥.."を"共有ディレクトリ¥JP1IMM"に読み替えてください。

ホスト名には，削除する証明書に該当するvCenterまたはVMware ESXのホスト名を指定します。

「3.3.1(5)(b)　証明書をIM構成管理に組み込む」で設定したパスワードを入力する。

指定したvCenterまたはVMware ESXのホストの証明書がIM構成管理から削除されます。

UNIXの場合

コンソールまたはターミナルを開き，cd /opt/jp1imm/bin/jre/binを実行する。

Keytoolコマンドを実行して，証明書をIM構成管理から削除する。

./keytool -delete -alias ホスト名 -keystore /var/opt/jp1imm/data/imcf/vmware.keystore

注：論理ホストの証明書を削除する場合は，"/var/opt/jp1imm"を"共有ディレクトリ/jp1imm"に読み替えてください。

ホスト名には，削除する証明書に該当するvCenterまたはVMware ESXのホスト名を指定します。

「3.3.1(5)(b)　証明書をIM構成管理に組み込む」で設定したパスワードを入力する。

指定したvCenterまたはVMware ESXのホストの証明書がIM構成管理から削除されます。

(6)　VMware ESXの通信種別を変更する

jcfcolvmesxコマンドは，VMware Infrastructure SDKのインターフェースを使ってVMware ESXと通信し，仮想化構成情報を取得できます。

デフォルトでは，SSLを使う通信（https）だけを許可する設定になっています。

ここでは，VMware Infrastructure SDKが許可する通信種別を変更する手順の概要を説明します。ただし，VMware ESXのバージョンによっては，次に示す手順と異なる場合があります。詳細については，VMware ESXが提供するドキュメントを参照してください。

VMware ESXのサービスコンソールに，スーパーユーザー権限でログインする。

/etc/vmware/hostdに移動する。

proxy.xmlファイルをテキストエディターで開く。

proxy.xmlファイルの<EndpointList>タグにある，VMware Infrastructure SDKの項目を変更して，ファイルを保存する。

次の定義例の太字部分を，使用する通信種別に合わせて変更します。

...

<e id="1">

<_type>vim.ProxyService.NamedPipeServiceSpec</_type>

<accessMode>httpsWithRedirect</accessMode>

<pipeName>/var/rum/vmware/proxy-sdk</pipeName>

<serverNamespace>/sdk</serverNamespace>

</e>

...

SSLを使用する方法（https）だけを許可する場合は，httpsWithRedirectを指定します。

SSLを使用しない方法（http）だけを許可する場合は，httpOnlyを指定します。

SSLを使用する方法（https）とSSLを使用しない方法（http）の両方を許可する場合は，httpAndHttpsを指定します。

次のコマンドを実行し，vmware-hostdプロセスを再起動する。

service mgmt-vmware restart

(7)　vCenterの通信種別を変更する

jcfcolvmvcコマンド，またはIM構成管理画面上のvCenterホストに対する仮想化構成収集機能は，VMware Infrastructure SDKのインターフェースを使ってvCenterと通信し，仮想化構成情報を取得できます。

デフォルトでは，SSLを使う通信（https）だけを許可する設定になっています。

ここでは，VMware Infrastructure SDKが許可する通信種別を変更する手順の概要を説明します。ただし，vCenterのバージョンによっては，次に示す手順と異なる場合があります。詳細については，vCenterが提供するドキュメントを参照してください。

vCenterホストに，Administrator権限でログインする。

C:¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥VMware¥VMware VirtualCenterに移動する。

proxy.xmlファイルをテキストエディターで開く。

proxy.xmlファイルの<EndpointList>タグにある，VMware Infrastructure SDKの項目を変更して，ファイルを保存する。

次の定義例の太字部分を，使用する通信種別に合わせて変更します。

...

<e id="5">

<_type>vim.ProxyService.LocalServiceSpec</_type>

<accessMode>httpsWithRedirect</accessMode>

<port>8085</port>

<serverNamespace>/sdk</serverNamespace>

</e>

...

SSLを使用する方法（https）だけを許可する場合は，httpsWithRedirectを指定します。

SSLを使用しない方法（http）だけを許可する場合は，httpOnlyを指定します。

SSLを使用する方法（https）とSSLを使用しない方法（http）の両方を許可する場合は，httpAndHttpsを指定します。

コマンドラインまたは Windows サービス コントロール パネルからvCenter Serviceを再起動します。

(8)　KVMが起動するホストとのSSH接続を設定する（Windows環境の場合）

ここでは，JP1/IM - ManagerホストがWindows環境である場合の，SSHの設定について説明します。なお，SSHの認証には，公開鍵認証方式を使用します。

SSHで接続するには次の設定が必要となります。

SSHサーバを設定する

KVMがインストールされているホストで設定します。

鍵を作成する

KVMがインストールされているホストで設定します。

秘密鍵をJP1/IM - Managerホストに配置する

KVMがインストールされているホストからJP1/IM - Managerホストに配置します。

公開鍵を監視対象ホストに配置する

KVMがインストールされているホストに配置します。

重要

対話環境が前提であるstty，tty，tset，scriptコマンドなどは，SSH接続ユーザーのログインスクリプトに記載しないでください。記載されている場合は，KVMがインストールされているホスト用にSSH接続ユーザーを新たに作成するか，これらのコマンドを実行しないようにSSH接続ユーザーのログインスクリプトを変更してください。

(a)　SSHサーバを設定する

SSHサーバを設定するための手順を次に示します。

KVMがインストールされているホストにroot権限のユーザーでログインする。

/etc/ssh/sshd_configを開く。

PubkeyAuthenticationの値をyesに設定する※1。

UseDNSをnoに設定する※1，※2。

PermitRootLoginをyesに設定する※1。

次のコマンドを実行し，sshdサービスを再起動する。

/etc/rc.d/init.d/sshd restart

なお，このコマンドは，OSのバージョンによって異なる可能性があります。詳細は，各OSのマニュアルを参照してください。

注※1

sshd_configの設定項目および設定方法については，使用するSSHサーバのマニュアルを参照してください。

注※2

設定しない場合は，KVMがインストールされているホストで次の名前解決ができるように設定してください。

マネージャーホストのIPアドレスからマネージャーホスト名を解決できる

マネージャーホストのホスト名の解決先IPアドレスが，マネージャーホストのIPアドレスと一致する

名前解決にDNSを使用していてDNSサーバに接続できない場合，KVMからの仮想化構成情報の収集が遅延することがあります。また，遅延によってタイムアウトしてしまい，起動や収集が失敗することがあります。そのため，UseDNSやLookupClientHostnamesをnoに設定することを推奨します。

(b)　鍵を作成する（初めて鍵を作成する場合）

KVMがインストールされているホストにKVMからの仮想化構成情報の収集で使用するユーザーでログインし，ssh-keygenコマンドを実行して鍵を作成します。なお，この手順は，初めて鍵を作成する場合だけに必要な作業です。

鍵の種類はRSA暗号とDSA暗号のどちらかを選択できます。

作業を始める前に.sshディレクトリの上位ディレクトリのパーミッションに所有者以外の書き込み権限が設定されていないことを確認してください。所有者以外の書き込み権限が設定されているとSSHの接続に失敗します。

KVMがインストールされているホストにKVMからの仮想化構成情報の収集で使用するユーザーでログインする。

ssh-keygenコマンドを実行する。

次のように入力してコマンドを実行してください。

RSA鍵を作成する場合：ssh-keygen -t rsa

DSA鍵を作成する場合：ssh-keygen -t dsa

秘密鍵の出力先と名前を決める。

マルチバイト文字を含まないパスとファイル名を指定してください。デフォルトは「~/.ssh/id_rsa」が設定されます。

リターンキーを2回押す。

秘密鍵のパスフレーズの入力を求められるため，何も入力しないでリターンキーを押します。再入力を求められるので，何も入力しないで再度リターンキーを押します。

ssh-keygen -t rsaコマンドの実行例を次に示します。

[root@HOST]$ ssh-keygen -t rsa

Generating public/private rsa key pair.

Enter file in which to save the key (/home/ssh-user/.ssh/id_rsa):

Enter passphrase (empty for no passphrase):

Enter same passphrase again:

Your identification has been saved in /home/ssh-user/.ssh/id_rsa.

Your public key has been saved in /home/ssh-user/.ssh/id_rsa.pub.

The key fingerprint is:

ax:xx:xx:xx:xx:bx:xx:xc:xx:xx:xx:xd:xd:xa:ed:xx root@HOST

catコマンドを実行し，公開鍵ファイルの内容を認証鍵ファイルに追加する。

chmodコマンドを実行し，認証鍵ファイルの属性を600に変更する。

catコマンドおよびchmodコマンドの実行例を次に示します。

[ClientUser@TargetHost .ssh]$ cat id_rsa.pub >> authorized_keys

[ClientUser@TargetHost .ssh]$ chmod 600 authorized_keys

「/etc/ssh/sshd_config」の「AuthorizedKeysFile」を設定する。

デフォルトでは「~/.ssh/authorized_keys」または「.ssh/authorized_keys」が設定されています。手順6で作成した認証鍵のパスを変更した場合は，AuthorizedKeysFileの値を見直してください。なお，sshd_configの設定を変更した場合は，スーパーユーザーでsshdサービスを再起動してください。

注意事項

秘密鍵の情報は厳重に管理してください。

鍵（公開鍵と秘密鍵のペア）の作成は環境やツールには依存しないため，どのような環境やツールでも問題ありません。ただし，鍵の作成後は，秘密鍵と公開鍵を適切に配置する必要があります。

(c)　秘密鍵をJP1/IM - Managerホストに配置する（初めて鍵を作成する場合）

JP1/IM - ManagerホストがWindowsの場合は，「3.3.1(8)(b)　鍵を作成する（初めて鍵を作成する場合）」で作成した秘密鍵をWindowsのJP1/IM - Managerホストに配置します。秘密鍵を配置するパスには，マルチバイト文字を含まないようにしてください。なお，この手順は，初めて鍵を作成する場合だけに必要な作業です。

(d)　公開鍵をKVMがインストールされたホストに配置する（すでに鍵を作成している場合）

「3.3.1(8)(b)　鍵を作成する（初めて鍵を作成する場合）」で作成した公開鍵をKVMがインストールされているホストに配置します。配置する手順を次に示します。なお，この手順は，すでに別のホストで鍵を作成している場合だけに必要な作業です。

作業を始める前に.sshディレクトリの上位ディレクトリのパーミッションに所有者以外の書き込み権限が設定されていないことを確認してください。所有者以外の書き込み権限が設定されているとSSHの接続に失敗します。

KVMがインストールされているホストにKVMからの仮想化構成情報の収集で使用するユーザーでログインする。

.sshディレクトリに移動する。

KVMからの仮想化構成情報の収集で使用するユーザーのホームディレクトリ配下に.sshディレクトリがない場合は作成してください。ディレクトリの属性は700を設定してください。

scpコマンドを実行し，公開鍵ファイルをKVMがインストールされているホストにコピーする。

「3.3.1(8)(b)　鍵を作成する（初めて鍵を作成する場合）」で作成済みの公開鍵ファイルを監視対象ホストにコピーします。公開鍵のコピー先は，KVMからの仮想化構成情報の収集で使用するユーザーのホームディレクトリの.sshディレクトリです。

catコマンドを実行し，公開鍵ファイルの内容を認証鍵ファイルに追加する。

コピーした公開鍵ファイルを削除する。

chmodコマンドを実行し，認証鍵ファイルの属性を600に変更する。

「/etc/ssh/sshd_config」の「AuthorizedKeysFile」を設定する。

デフォルトでは「~/.ssh/authorized_keys」または「.ssh/authorized_keys」が設定されています。手順6で作成した認証鍵のパスを変更した場合は，AuthorizedKeysFileの値を見直してください。なお，sshd_configの設定を変更した場合は，スーパーユーザーでsshdサービスを再起動してください。

scpコマンド，catコマンド，およびchmodコマンドの実行例を次に示します。ここでは，「3.3.1(8)(b)　鍵を作成する（初めて鍵を作成する場合）」で鍵を作成したホストのホスト名をIMHostとしています。

コマンドの実行例

[ClientUser@TargetHost ]$ cd .ssh

[ClientUser@TargetHost .ssh]$ scp

root@IMHost:/home/ssh-user/.ssh/id_rsa.pub ./

root@IMHost's password: ＜パスワードを入力＞

id_rsa 100% 233 0.2KB/s 00:00

[ClientUser@TargetHost .ssh]$ cat id_rsa.pub >> authorized_keys

[ClientUser@TargetHost .ssh]$ rm id_rsa.pub

[ClientUser@TargetHost .ssh]$ chmod 600 authorized_keys

(e)　接続を確認する

Windows環境のJP1/IM - ManagerホストにSSHクライアントソフトがインストールされている場合は，「3.3.1(8)(c)　秘密鍵をJP1/IM - Managerホストに配置する（初めて鍵を作成する場合）」で配置した秘密鍵を用いて，KVMがインストールされているホストにSSH接続ができることを確認してください。また，SSH接続するときに，パスワードおよびパスフレーズの入力が不要であることを確認してください。

エラーが発生した場合や，パスワードおよびパスフレーズの入力を要求された場合は，手順どおり正しく設定できているかどうかを見直してください。また，OSの設定を見直し，SSH接続ができる環境であるか確認してください。

KVMからの仮想化構成情報の収集では，KVMがインストールされているホストで次のコマンドを実行します。KVMからの仮想化構成情報の収集で使用するユーザーで次のコマンドが実行できることを確認してください。実行できない場合は，KVMが正常にインストールされているか，コマンドのパスが設定されているか確認してください。

virsh version

virsh list --all

(9)　KVMが起動するホストとのSSH接続を設定する（UNIXの場合）

ここでは，JP1/IM - ManagerホストがUNIX環境である場合の，SSHの設定について説明します。なお，SSHの認証には，公開鍵認証方式を使用します。

SSHで接続するには次の設定が必要となります。

SSHサーバを設定する

KVMがインストールされているホストで設定します。

鍵を作成する

UNIX環境のJP1/IM - Managerホストで設定します。

公開鍵を監視対象ホストに配置する

KVMがインストールされているホストで設定します。

重要

対話環境が前提であるstty，tty，tset，scriptコマンドなどは，SSH接続ユーザーのログインスクリプトに記載しないでください。記載されている場合は，KVMからの仮想化構成情報の収集用にSSH接続ユーザーを新たに作成するか，これらのコマンドを実行しないようにSSH接続ユーザーのログインスクリプトを変更してください。

(a)　SSHサーバを設定する

SSHサーバを設定するための手順を次に示します。

KVMがインストールされているホストにroot権限のユーザーでログインする。

/etc/ssh/sshd_configを開く。

PubkeyAuthenticationの値をyesに設定する※1。

UseDNSをnoに設定する※1，※2。

PermitRootLoginをyesに設定する※1。

次のコマンドを実行し，sshdサービスを再起動する。

/etc/rc.d/init.d/sshd restart

なお，このコマンドは，OSのバージョンによって異なる可能性があります。詳細は，各OSのマニュアルを参照してください。

注※1

sshd_configの設定項目および設定方法については，使用するSSHサーバのマニュアルを参照してください。

注※2

設定しない場合は，KVMがインストールされているホストで次の名前解決ができるように設定してください。

マネージャーホストのIPアドレスからマネージャーホスト名を解決できる

マネージャーホストのホスト名の解決先IPアドレスが，マネージャーホストのIPアドレスと一致する

名前解決にDNSを使用していてDNSサーバに接続できない場合，KVMからの仮想化構成情報の収集が遅延することがあります。また，遅延によってタイムアウトしてしまい，起動や収集が失敗することがあります。そのため，UseDNSやLookupClientHostnamesをnoに設定することを推奨します。

(b)　鍵を作成する（初めて鍵を作成する場合）

UNIX環境のJP1/IM - Managerホストにroot権限のユーザーでログインし，ssh-keygenコマンドを実行して鍵を作成します。なお，この手順は，初めて鍵を作成する場合だけに必要な作業です。

鍵の種類はRSA暗号とDSA暗号のどちらかを選択できます。

root権限のユーザーでログインする。

ssh-keygenコマンドを実行する。

次のように入力してコマンドを実行してください。

RSA鍵を作成する場合：ssh-keygen -t rsa

DSA鍵を作成する場合：ssh-keygen -t dsa

秘密鍵の出力先と名前を決める。

マルチバイト文字を含まないパスとファイル名を指定してください。デフォルトは「~/.ssh/id_rsa」が設定されます。

リターンキーを2回押す。

秘密鍵のパスフレーズの入力を求められるため，何も入力しないでリターンキーを押します。再入力を求められるので，何も入力しないで再度リターンキーを押します。

ssh-keygen -t rsaコマンドの実行例を次に示します。

[root@HOST]$ ssh-keygen -t rsa

Generating public/private rsa key pair.

Enter file in which to save the key (/home/ssh-user/.ssh/id_rsa):

Enter passphrase (empty for no passphrase):

Enter same passphrase again:

Your identification has been saved in /home/ssh-user/.ssh/id_rsa.

Your public key has been saved in /home/ssh-user/.ssh/id_rsa.pub.

The key fingerprint is:

ax:xx:xx:xx:xx:bx:xx:xc:xx:xx:xx:xd:xd:xa:ed:xx root@HOST

注意事項

秘密鍵の情報は厳重に管理してください。

鍵（公開鍵と秘密鍵のペア）の作成は環境やツールには依存しないため，どのような環境やツールでも問題ありません。ただし，鍵の作成後は，秘密鍵と公開鍵を適切に配置する必要があります。

(c)　公開鍵をKVMがインストールされたホストに配置する

「3.3.1(9)(b)　鍵を作成する（初めて鍵を作成する場合）」で作成した公開鍵をKVMがインストールされているホストに配置します。配置する手順を次に示します。

なお，作業を始める前に.sshディレクトリの上位ディレクトリのパーミッションに所有者以外の書き込み権限が設定されていないことを確認してください。所有者以外の書き込み権限が設定されているとSSHの接続に失敗します。

KVMがインストールされたホストにKVMからの仮想化構成情報の収集で使用するユーザーでログインする。

.sshディレクトリに移動する。

KVMからの仮想化構成情報の収集で使用するユーザーのホームディレクトリ配下に.sshディレクトリがない場合は作成してください。ディレクトリの属性は700を設定してください。

scpコマンドを実行し，公開鍵ファイルをKVMがインストールされたホストにコピーする。

「3.3.1(9)(b)　鍵を作成する（初めて鍵を作成する場合）」で作成済みの公開鍵ファイルをKVMがインストールされたホストにコピーします。公開鍵のコピー先は，KVMからの仮想化構成情報の収集で使用するユーザーのホームディレクトリの.sshディレクトリです。

catコマンドを実行し，公開鍵ファイルの内容を認証鍵ファイルに追加する。

コピーした公開鍵ファイルを削除する。

chmodコマンドを実行し，認証鍵ファイルの属性を600に変更する。

「/etc/ssh/sshd_config」の「AuthorizedKeysFile」を設定する。

デフォルトでは「~/.ssh/authorized_keys」または「.ssh/authorized_keys」が設定されています。手順6で作成した認証鍵のパスを変更した場合は，AuthorizedKeysFileの値を見直してください。なお，sshd_configの設定を変更した場合は，スーパーユーザーでsshdサービスを再起動してください。

scpコマンド，catコマンドおよびchmodコマンドの実行例を次に示します。ここでは，「3.3.1(9)(b)　鍵を作成する（初めて鍵を作成する場合）」で鍵を作成したJP1/IM - Managerホストのホスト名をIMHostとしています。

コマンドの実行例

[ClientUser@TargetHost ]$ cd .ssh

[ClientUser@TargetHost .ssh]$ scp root@IMHost:/home/ssh-user/.ssh/id_rsa.pub ./

root@IMHost's password: ＜パスワードを入力＞

id_rsa.pub 100% 233 0.2KB/s 00:00

[ClientUser@TargetHost .ssh]$ cat id_rsa.pub >> authorized_keys

[ClientUser@TargetHost .ssh]$ rm id_rsa.pub

[ClientUser@TargetHost .ssh]$ chmod 600 authorized_keys

(d)　接続を確認する

JP1/IM - ManagerホストとKVMがインストールされたホストが接続できるかどうかを確認する手順について説明します。

JP1/IM - Managerホストにroot権限のユーザーでログインする。

作成した秘密鍵を利用し，KVMがインストールされたホストに対してsshコマンドを実行する。

何も入力しないで接続に成功したら，SSHの設定は完了です。

エラーが発生した場合や，パスワードおよびパスフレーズの入力を要求された場合は，手順どおり正しく設定できているかどうかを見直してください。また，OSの設定を見直し，SSH接続ができる環境であるか確認してください。

接続を確認するときのsshコマンドの実行例を次に示します。

ここでは，JP1/IM - Managerホストのホスト名をIMHostとしています。また，監視対象ホストのホスト名をTargetHost，KVMからの仮想化構成情報の収集で使用するユーザー名をssh-userとしています。

コマンドの実行例

[root@IMHost]$ /usr/bin/ssh -i /home/ssh-user/.ssh/id_rsa -p 22 ssh-user@TargetHost

The authenticity of host 'TargetHost (xxx.xxx.xxx.xxx)' can't be established.

RSA key fingerprint is xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added 'TargetHost,xxx.xxx.xxx.xxx' (RSA) to the list of known hosts.

Last login: Mon Mar 23 17:17:52 2011 from xxx.xxx.xxx.xxx

[ssh-user@TargetHost ~]$ exit

logout

Connection to TargetHost closed.

[root@IMHost]$

KVMからの仮想化構成情報の収集では，KVMがインストールされているホストで次のコマンドを実行します。KVMからの仮想化構成情報の収集で使用するユーザーで次のコマンドが実行できることを確認してください。実行できない場合は，KVMが正常にインストールされているか，コマンドのパスが設定されているか確認してください。

virsh version

virsh list --all

3.3.2　仮想化システムの構成情報を収集する

仮想化システムの構成情報を収集する（インポート）手順には，画面を使った方法と，コマンドを使った方法があります。それぞれについて説明します。

(1)　画面を使って仮想化システムの構成情報を収集する

［IM構成管理］画面から仮想化システム管理ホストが登録されていることを確認する。

仮想化システム管理ホストが登録されていない場合は，登録してください。登録手順は，「3.3.1(2)(a)　［ホスト登録］画面から登録する」を参照してください。

次のどちらかの方法で仮想化システムの構成情報を収集する。

情報を一括収集する場合は，［IM構成管理］画面のメニューから「仮想化構成一括収集」を選択する。

特定のホストの情報を収集する場合は，［IM構成管理］画面で情報を収集するホストを選択して，メニューから［仮想化構成収集］を選択する。

収集が完了すると，［IM構成管理］画面のホスト一覧にホスト名が追加されます。

なお，仮想ホストはマネージャーに登録された順番で表示されます。参照したい仮想ホストを探す場合の手順を次に示します。

［ホスト一覧］ページを開き，［下位ホスト情報］ボタンをクリックする。

下位ホスト情報の中で参照したいホストを特定できる項目名（ホスト名，IPアドレス，ホスト種別など）をクリックしてソートする。

指定したホストの管理する仮想化構成が変更された場合は，手順2を再実施してください。

(2)　コマンドを使って仮想化システムの構成情報を収集する（仮想化構成情報をインポートする）

仮想化ソフトウェアおよび仮想化環境管理ソフトウェアから取得した仮想化構成情報をIM構成管理が動作するマネージャーにインポートして，新しい仮想ホストを登録します。

jcsdbexportコマンドを実行して，セントラルスコープの監視ツリー情報をエクスポートする。

エクスポートした情報は，ツリー構成ファイルに出力されます。

jcfcolvmesxコマンドを実行して，VMware ESXから仮想化構成情報を取得する。

jcfcolvmesxコマンドには，次のオプションを指定してください。

オプション

指定する値

-m

VMware ESXとの通信にSSLを使用する場合は，httpsを指定してください。

VMware ESXとの通信にSSLを使用する場合は，通信先のVMware ESXホストの証明書を入手し，あらかじめIM構成管理に組み込んでおく必要があります。

証明書の入手方法および組み込み方法については，「3.3.1(5)　証明書を組み込む」を参照してください。

-u

VMware ESXのユーザー名を指定してください。

-p

VMware ESXのパスワードを指定してください。

-c

仮想化構成情報取得するVMware ESXを指定してください。

-o

仮想化構成情報を格納する仮想化構成情報ファイルの名称を指定してください。

このコマンドを実行すると，KNAN24030-I，KNAN24031-Iのメッセージが表示され，仮想化構成情報が取得されます。

jcfexportコマンドを実行して，IM構成管理の管理情報をエクスポートする。

IM構成管理が動作するマネージャーで，jcfexportコマンドを実行します。

IM構成管理DBに登録されたIM構成管理の管理情報（ホスト入力情報ファイル（host_input_data.csv））をエクスポートします。

エクスポートできるIM構成管理の管理情報については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「6.8.1　IM構成管理でエクスポート・インポートの対象となる情報」を参照してください。

IM構成管理が動作するマネージャーでjcfmkhostsdataコマンドを実行して，仮想化構成情報を反映したホスト入力情報ファイルを作成する。

jcfmkhostsdataコマンドのオプションは，次のとおり指定してください。

オプション

指定する値

-imcf

手順3でエクスポートしたホスト入力情報ファイル（host_input_data.csv）の名称を指定してください。

-vm

手順2で作成した仮想化構成情報ファイルの名称を指定してください。

-o

仮想化構成情報を反映したホスト入力情報ファイル（host_input_data.csv）の出力先を指定してください。

手順3でエクスポートしたホスト入力情報ファイルを手順4で作成したホスト入力情報ファイルで上書きする。

jcfimportコマンドを実行して，手順5で作成したホスト入力情報ファイルをIM構成管理にインポートする。

jcfimportコマンドを実行すると，IM構成管理が持つホスト，システムの階層構成（IM構成），およびプロファイルの3種類の情報は削除されます。プロファイルを管理するには，インポート後にこの3種類の情報を収集する必要があります。3種類の情報を収集する手順を次に示します。

1.［IM構成管理］画面の［ホスト一覧］ページを表示する。

2.ツリー表示領域の［ホスト一覧］を選択し，［下位ホスト情報］に表示されるホストをすべて選択する。

3.メニューバーから［操作］−［ホスト情報収集］を選択する。

4.メニューバーから［操作］−［IM構成取得］を選択する。

5.メニューバーから［操作］−［プロファイル一括収集］を選択する。

プロファイルの一括収集が実行されます。

3.3.3　セントラルスコープで仮想化構成を監視するために監視ツリーを設定する

ここでは，セントラルスコープで仮想化構成を監視するために監視ツリーを設定する手順について説明します。

(1)　前提となるセントラルスコープの監視ツリーの条件

仮想化構成を監視する場合，セントラルスコープの監視ツリーに表示されている監視対象のホストのツリー部分を，仮想化構成でグルーピングします。その結果，仮想化構成の監視ツリーが生成されます。そのため，仮想化構成の監視ツリーを生成するためには，生成元のセントラルスコープの監視ツリーは，監視オブジェクトがサーバ単位でグルーピングされているサーバ指向の監視ツリーである必要があります。

サーバ指向ではない監視ツリーを基に仮想化構成の監視ツリーを生成する場合，生成した仮想化構成の監視ツリーを修正する必要があります。

(2)　セントラルスコープの監視ツリーに仮想化構成情報を反映する

次のどちらかの方法で，セントラルスコープの監視ツリーに仮想化構成情報を反映します。

(a)　［IM構成管理］画面から反映する

［IM構成管理］画面のメニューバーから［操作］−［仮想化構成］−［セントラルスコープ監視ツリー反映］を選択する。

セントラルスコープの監視ツリーに仮想化構成情報が反映されます。

(b)　仮想化構成情報をインポートする

仮想化システムの構成情報を収集したあと，次の手順を実施して仮想化構成情報をインポートしてください。仮想化システムの構成情報を収集する手順については，「3.3.2　仮想化システムの構成情報を収集する」を参照してください。

ここで説明するコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の次に示す各コマンドを参照してください。

jcfexportコマンド：「jcfexport」（1.　コマンド）

jcfmkcsdataコマンド：「jcfmkcsdata」（1.　コマンド）

jcsdbimportコマンド：「jcsdbimport」（1.　コマンド）

jcsdbexportコマンド：「jcsdbexport」（1.　コマンド）

jcfexportコマンドを実行して，IM構成管理の管理情報をエクスポートする。

エクスポートした情報は，ホスト入力情報ファイル（host_input_data.csv）に出力されます。

エクスポートできるIM構成管理の管理情報については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「6.8.1　IM構成管理でエクスポート・インポートの対象となる情報」を参照してください。

jcfmkcsdataコマンドを実行して，IM構成管理の管理情報を反映したツリー構成ファイルを作成する。

jcfmkcsdataコマンドのオプションは，次のとおりに指定してください。

オプション

指定する値

-f

手順1でエクスポートしたホスト入力情報ファイル（host_input_data.csv），および事前にjcsdbexportコマンドで作成したツリー構成ファイルの名称を指定してください。

-o

IM構成管理の管理情報を反映したツリー構成ファイルの出力先を指定してください。

jcsdbimportコマンドを実行して，手順2で作成したツリー構成ファイルをセントラルスコープにインポートする。

jcsdbimportコマンドを実行すると，監視ツリーの状態がすべて削除されます。

3.4　業務グループの設定

業務グループを設定するには，次の前提条件を満たす必要があります。

IMデータベース（統合監視DBおよびIM構成管理DB）が有効である

IMデータベースを有効にする方法については，Windowsの場合，「1.4　IMデータベースの構築（Windowsの場合）」，UNIXの場合，「2.4　IMデータベースの構築（UNIXの場合）」を参照してください。

業務グループを管理するためのJP1ユーザーが準備されている

業務グループのJP1ユーザーについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「11.5.4　業務グループの検討」を参照してください。

この節では，次の設定について説明します。

業務グループを新規に構築する

業務グループにホストを追加する

業務グループからホストを削除する

セントラルスコープで業務グループを監視する

3.4.1　業務グループを新規に構築する

業務グループを新規に構築する手順を説明します。

(1)　業務グループを設定する

業務グループを作成し，作成した業務グループにホストを割り当てます。業務グループの設定は，次の作業を組み合わせて実施します。

業務グループの作成

業務グループのプロパティの編集

業務グループの削除

業務グループに所属するホストの登録または登録解除

業務グループに所属するホストの一覧表示

(a)　業務グループの作成

業務グループを新規に作成する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［業務グループ］タブをクリックする。

［業務グループ］ページが表示されます。

［業務グループ］ページで［更新権取得］チェックボックスをチェックする。

［業務グループ］ページのツリー表示領域に表示されているルートノードを選択し，右クリックして表示されるポップアップメニューから［新規作成］を選択する。

［業務グループの新規作成］画面が表示されます。

［業務グループの新規作成］画面の［業務グループ名］，［割り当てJP1資源グループ名］，［コメント］を入力する。

［OK］ボタンをクリックする。

業務グループが新規に作成されます。

［業務グループの新規作成］画面については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.14　［業務グループの新規作成］画面」を参照してください。

(b)　業務グループのプロパティの編集

業務グループのプロパティを編集する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［業務グループ］タブをクリックする。

［業務グループ］ページが表示されます。

［業務グループ］ページで［更新権取得］チェックボックスをチェックする。

［業務グループ］ページのツリー表示領域に表示されているノードを選択し，右クリックして表示されるポップアップメニューから［基本情報編集］を選択する。

［業務グループ基本情報編集］画面が表示されます。

［業務グループ基本情報編集］画面の［業務グループ名］，［割り当てJP1資源グループ名］，［コメント］を編集する。

［OK］ボタンをクリックする。

業務グループの編集内容が登録されます。

［業務グループ基本情報編集］画面については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.15　［業務グループ基本情報編集］画面」を参照してください。

(c)　業務グループの削除

業務グループを削除する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［業務グループ］タブをクリックする。

［業務グループ］ページが表示されます。

［業務グループ］ページで［更新権取得］チェックボックスをチェックする。

［業務グループ］ページのツリー表示領域に表示されているノードを選択し，右クリックして表示されるポップアップメニューから［削除］を選択する。

業務グループとその下の階層の監視グループがすべて削除されます。

［IM構成管理］画面については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.1　［IM構成管理］画面」を参照してください。

(d)　業務グループに所属するホストの登録または登録解除

業務グループに所属するホストを登録または登録解除する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［業務グループ］タブをクリックする。

［業務グループ］ページが表示されます。

［業務グループ］ページで［更新権取得］チェックボックスをチェックする。

［業務グループ］ページのツリー表示領域に表示されている，ホストを登録または登録解除したい業務グループのノードを選択し，右クリックして表示されるポップアップメニューから［所属ホストの登録/解除］を選択する。

［所属ホストの登録/登録解除］画面が表示されます。

［所属ホストの登録/登録解除］画面の［登録候補ホスト］リストから登録したいホストを選択し，［登録］ボタンをクリックする。登録解除したいときは［登録済みホスト］リストから登録解除したいホストを選択し，［解除］ボタンをクリックする。

選択したホストが登録または登録解除されます。

［所属ホストの登録/登録解除］画面については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.18　［所属ホストの登録/登録解除］画面」を参照してください。

(e)　業務グループに所属するホストの一覧表示

業務グループに所属するホストを一覧表示する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［業務グループ］タブをクリックする。

［業務グループ］ページが表示されます。

［業務グループ］ページのツリー表示領域に表示されているノードの中から所属ホストの一覧を表示したい業務グループのノードを選択する。

［業務グループ］ページのノード情報表示領域の［所属ホスト一覧］ボタンをクリックする。

選択した業務グループに所属しているホストの一覧が表示されます。基本情報を表示したいときは［基本情報］ボタンをクリックします。

［IM構成管理］画面については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.1　［IM構成管理］画面」を参照してください。

(2)　監視グループを設定する

システム全体を監視する管理者は，業務システムを監視する管理者にヒアリングして業務グループ内のホストをグルーピングします。グルーピングした内容を監視グループとして登録します。監視グループは，次に示す手順で設定します。

監視グループの作成

監視グループのプロパティの編集

監視グループの削除

監視グループのコピー

監視グループの切り取り

監視グループの貼り付け

監視グループに所属するホストの登録または登録解除

監視グループに所属するホストの一覧表示

(a)　監視グループの作成

監視グループを新規に作成する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［業務グループ］タブをクリックする。

［業務グループ］ページが表示されます。

［業務グループ］ページで［更新権取得］チェックボックスをチェックする。

［業務グループ］ページのツリー表示領域に表示されている業務グループのノードを選択し，右クリックして表示されるポップアップメニューから［新規作成］を選択する。

［監視グループの新規作成］画面が表示されます。

［監視グループの新規作成］画面の［監視グループ名］，［コメント］を入力する。

［OK］ボタンをクリックする。

選択した業務グループの下の階層に新規に監視グループが作成されます。監視グループを選択した場合は，選択した監視グループの下の階層に新規に監視グループが作成されます。

［監視グループの新規作成］画面については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.16　［監視グループの新規作成］画面」を参照してください。

(b)　監視グループのプロパティの編集

監視グループのプロパティを編集する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［業務グループ］タブをクリックする。

［業務グループ］ページが表示されます。

［業務グループ］ページで［更新権取得］チェックボックスをチェックする。

［業務グループ］ページのツリー表示領域に表示されているノードを選択し，右クリックして表示されるポップアップメニューから［基本情報編集］を選択する。

［監視グループ基本情報編集］画面が表示されます。

［監視グループ基本情報編集］画面の［監視グループ名］，［コメント］を編集する。

［OK］ボタンをクリックする。

監視グループの編集内容が登録されます。

［監視グループ基本情報編集］画面については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.17　［監視グループ基本情報編集］画面」を参照してください。

(c)　監視グループの削除

監視グループを削除する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［業務グループ］タブをクリックする。

［業務グループ］ページが表示されます。

［業務グループ］ページで［更新権取得］チェックボックスをチェックする。

［業務グループ］ページのツリー表示領域に表示されているノードを選択し，右クリックして表示されるポップアップメニューから［削除］を選択する。

監視グループとその下の階層の監視グループがすべて削除されます。

(d)　監視グループのコピー

監視グループをコピーする手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［業務グループ］タブをクリックする。

［業務グループ］ページが表示されます。

［業務グループ］ページのツリー表示領域に表示されているノードを選択し，右クリックして表示されるポップアップメニューから［コピー］を選択する。

監視グループとその下の階層の監視グループがすべてコピーされます。

(e)　監視グループの切り取り

監視グループを切り取る手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［業務グループ］タブをクリックする。

［業務グループ］ページが表示されます。

［業務グループ］ページのツリー表示領域に表示されているノードを選択し，右クリックして表示されるポップアップメニューから［切り取り］を選択する。

監視グループとその下の階層の監視グループがすべて切り取られます。

(f)　監視グループの貼り付け

「3.4.1(2)(d)　監視グループのコピー」または「3.4.1(2)(e)　監視グループの切り取り」で操作をした内容を貼り付けます。貼り付け先に指定できるのは，同じ業務グループのノードだけです。

監視グループを貼り付ける手順を次に示します。

［業務グループ］ページのツリー表示領域に表示されているノードを選択し，右クリックして表示されるポップアップメニューから［貼り付け］を選択する。

右クリックで選択したノードの下にコピーまたは切り取りをした監視グループが貼り付けられます。貼り付け先に同じ名前の監視グループまたはホストが見つかった場合，［監視グループ名の変更］画面が表示されるので，名称を変更してください。

(g)　監視グループに所属するホストの登録または登録解除

監視グループに所属するホストを登録または登録解除する手順を次に示します。なお，監視グループに所属させるホストは，業務グループにあらかじめ登録しておいてください。

［IM構成管理］画面の［業務グループ］タブをクリックする。

［業務グループ］ページが表示されます。

［業務グループ］ページで［更新権取得］チェックボックスをチェックする。

［業務グループ］ページのツリー表示領域に表示されているノードの中からホストを登録または登録解除したい監視グループのノードを選択し，右クリックして表示されるポップアップメニューから［所属ホストの登録/解除］を選択する。

［所属ホストの登録/登録解除］画面が表示されます。

［所属ホストの登録/登録解除］画面の［登録候補ホスト］リストから登録したいホストを選択し，［登録］ボタンをクリックする。登録解除したいときは［登録済みホスト］リストから登録解除したいホストを選択し，［解除］ボタンをクリックする。

選択したホストが登録または登録解除されます。

［所属ホストの登録/登録解除］画面については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.18　［所属ホストの登録/登録解除］画面」を参照してください。

(h)　監視グループに所属するホストの一覧表示

監視グループに所属するホストを一覧表示する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［業務グループ］タブをクリックする。

［業務グループ］ページが表示されます。

［業務グループ］ページのツリー表示領域に表示されているノードの中から所属ホストの一覧を表示したい監視グループのノードを選択する。

［業務グループ］ページのノード情報表示領域の［所属ホスト一覧］ボタンをクリックする。

選択した監視グループに所属しているホストの一覧が表示されます。基本情報を表示したいときは［基本情報］ボタンをクリックします。

(3)　業務グループを反映する

編集した業務グループと監視グループを，次の手順でIM構成管理DBおよびセントラルコンソールに反映します。

業務グループや監視グループを反映すると，セントラルコンソールの次の定義に指定された業務グループ・監視グループの名称が最新の名称に変更されます。なお，業務グループや監視グループを削除した場合，セントラルコンソールで指定していた業務グループ・監視グループの名称が"/"となり，無効になります。

重要イベント定義

イベント検索条件

イベント取得フィルター（拡張モードの共通除外条件）

ユーザーフィルター

表示フィルター

相関イベント発行定義

自動アクション定義

アクション結果更新条件

コマンドボタン定義

重大度変更定義

表示メッセージ変更定義

発生元ホストマッピング定義

反映する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［業務グループ］タブをクリックする。

［業務グループ］ページが表示されます。

［業務グループ］ページで［更新権取得］チェックボックスをチェックする。

メニューバーから［操作］−［業務グループ］−［業務グループ反映］を選択する。

［業務グループ］画面の表示内容でホスト情報が更新され，構成定義情報が最新の状態になります。

［業務グループ］ページで［更新権取得］チェックボックスのチェックを外す。

(4)　業務グループの参照・操作制限を設定する

システム管理者は，業務システムを監視する管理者に業務グループの参照・操作制限を設定できます。参照・操作制限を設定する方法については「4.20　業務グループの参照・操作制限の設定」を参照してください。

以上の作業で業務システムを監視する管理者は，自分の業務システムについてだけ参照・操作ができるようになります。

3.4.2　業務グループにホストを追加する

業務グループにホストを追加する手順を説明します。

(1)　業務グループに監視対象のホストを追加する

システム全体を監視する管理者は，業務システムを監視する管理者からの依頼に基づき業務グループに監視対象のホストを追加します。業務グループに監視対象のホストを追加する手順については，「3.4.1(1)(d)　業務グループに所属するホストの登録または登録解除」を参照してください。

(2)　監視グループに監視対象のホストを追加する

業務システムを監視する管理者からの依頼内容が「監視グループに監視対象のホストを追加する」であった場合，システム全体を監視する管理者は，監視グループに監視対象のホストを追加します。監視グループに監視対象のホストを追加する手順については，「3.4.1(2)(g)　監視グループに所属するホストの登録または登録解除」を参照してください。

3.4.3　業務グループからホストを削除する

(1)　業務グループから監視対象のホストの割り当てを登録解除する

システム全体を監視する管理者は，業務システムを監視する管理者から監視対象のホストの割り当てを登録解除する依頼があった場合，業務グループから監視対象のホストの割り当てを登録解除します。業務グループから監視対象のホストの割り当てを登録解除する手順については，「3.4.1(1)(d)　業務グループに所属するホストの登録または登録解除」を参照してください。

3.4.4　セントラルスコープで業務グループを監視する

ここでは，セントラルスコープで業務グループを監視するための設定について説明します。業務グループをセントラルスコープに反映する場合は，サーバ指向ツリーにだけ反映できます。

(1)　前提条件

業務グループ情報および監視グループ情報を，セントラルスコープの監視ツリーに反映するための前提条件を次に示します。

セントラルスコープが有効であり，かつセントラルスコープの監視オブジェクトDBのデータバージョンが081000以降であること

業務グループが反映済みであること

IM構成管理のログインユーザーに，JP1_Console資源グループのJP1_CF_Admin権限とJP1_Console_Admin権限の両方が設定されていること

(2)　セントラルスコープの監視ツリーに業務グループ情報および監視グループ情報を反映する

次のどちらかの方法で，セントラルスコープの監視ツリーに業務グループ情報および監視グループ情報を反映します。

なお，業務グループと監視グループの階層構成をセントラルスコープの監視ツリーに反映する場合，ホストの表示順が変更になる場合があります。

(a)　［IM構成管理］画面から反映する

［IM構成管理］画面メニューバーから［操作］−［業務グループ］−［セントラルスコープ監視ツリー反映］を選択する。

業務グループ情報および監視グループ情報がセントラルスコープの監視ツリーに反映されます。

(b)　業務グループ情報および監視グループ情報をインポートする

業務グループ情報および監視グループ情報をエクスポートする。

IM構成管理が動作するマネージャーで，jcfexportコマンドを実行し，IM構成管理DBに登録された業務グループ情報および監視グループ情報をエクスポートします。

業務グループ情報および監視グループ情報だけをエクスポートする場合

jcfexportコマンドを-gオプションを指定して実行してください。

IM構成管理の管理情報のすべての情報をエクスポートする場合

jcfexportコマンドを-aオプションを指定して実行してください。

エクスポートできるIM構成管理の管理情報については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「6.8.1　IM構成管理でエクスポート・インポートの対象となる情報」を参照してください。

セントラルスコープの監視ツリー情報をエクスポートする。

同じマネージャーで，jcsdbexportコマンドを実行して，セントラルスコープの監視ツリー情報をエクスポートします。

エクスポートした業務グループ情報および監視グループ情報とセントラルスコープの監視ツリー情報をマージする。

同じマネージャーで，jcfmkcsdataコマンドを実行して，エクスポートした業務グループ情報および監視グループ情報とセントラルスコープの監視ツリー情報をマージします。

手順1で業務グループ情報および監視グループ情報だけをエクスポートした場合

jcfmkcsdataコマンドを-gオプションを指定して実行してください。

手順1でIM構成管理の管理情報のすべての情報をエクスポートした場合

jcfmkcsdataコマンドを-aオプションを指定して実行してください。

手順3でマージした情報をセントラルスコープにインポートする。

同じマネージャーで，jcsdbimportコマンドを実行して，エクスポートされた業務グループ情報および監視グループ情報をインポートします。セントラルスコープの監視ツリーに，業務グループおよび監視グループの監視ツリーが追加されます。

3.5　プロファイルの設定

ここでは，JP1/IMのシステム構築時に，監視対象のホストで動作するプロファイルを設定する方法について説明します。新規に監視対象のホストを追加したときにプロファイルを設定して監視できるようにします。

監視対象がエージェント構成のホストか，リモート監視構成のホストかでプロファイルの設定の流れが異なります。構成ごとにプロファイル設定作業を説明します。

3.5.1　エージェント構成のホストにプロファイルを設定する

設定できるプロファイルには，設定ファイルがあります。設定ファイルの内容を次に示します。

プロファイル（設定ファイル）

エージェントに保存されている設定ファイルです。各サービスは，この設定ファイルに記述されている設定情報を使用していません。定義ファイルの情報を編集したあとにサービスに反映していない場合，有効設定情報と設定ファイルの情報が異なります。

作業ごとに処理できるプロファイル種別と設定ファイルを次に示します。

表3‒3　プロファイル種別と設定ファイル

作業内容

プロファイル種別

設定ファイル

プロファイルの追加，削除

ログファイルトラップ情報

ログファイルトラップ動作定義ファイル

ログファイルトラップ起動定義ファイル

プロファイルの編集・保存，一括反映，リロードによる反映，再起動による反映

イベント転送設定情報

ログファイルトラップ情報

イベントログトラップ情報

ローカルアクション情報

ログファイルトラップ動作定義ファイル

ログファイルトラップ起動定義ファイル

なお，起動・停止できるトラップの種類は，ログファイルトラップだけです。

エージェント構成のホストにプロファイルを設定する場合の前提条件については，「3.5.1(8)　エージェントにプロファイルを設定するときの前提条件」を参照してください。

(1)　プロファイルリストを収集する

エージェントからIM構成管理で管理するプロファイルリストを収集します。収集した情報が，［プロファイル表示/編集］画面のツリー表示領域に表示されます。

次の操作を実行した場合に，プロファイルリストが登録されていない状態になります。

IM構成管理の初期起動

ホスト情報の収集

システムの階層構成の反映

jcfimportコマンドの実行

プロファイルリストを収集する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［IM構成］タブをクリックする。

［IM構成］ページが表示されます。

［IM構成］ページのツリー表示領域でプロファイルリストを収集したいエージェントを選択する。

次に示すどちらかの方法で［プロファイル表示/編集］画面を表示する。

メニューバーから［表示］−［プロファイル表示］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロファイル表示］を選択する。

ツリー表示領域からJP1製品名（JP1/Base）を選択し，次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。

メニューバーから［編集］−［排他編集設定］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［排他編集設定］を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合，この操作は不要です。

ツリー表示領域からJP1製品名（JP1/Base）を選択し，次に示すどちらかの方法でプロファイルリストを更新する。

メニューバーから［操作］−［プロファイルツリー再構築］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロファイルツリー再構築］を選択する。

プロファイルツリーが再構築され，プロファイルリストが更新されます。エージェントまたはエージェントのJP1/Baseを再起動した場合は，プロファイルの編集または反映を行う前に，プロファイルツリーを再構築してください。

注意事項

プロファイルツリーの再構築に失敗した場合には，エラーメッセージが表示され，再構築を実行する前のプロファイルツリーが表示されます。再構築を実行する前のプロファイル，およびエージェントと情報が同じプロファイルに関しては操作できますが，その後の操作に影響が出るおそれがあります。このため，エラー要因を取り除いたあとに，再度，プロファイルツリーの再構築を実行してください。

同一の動作定義ファイルで複数のログファイルトラップを起動している場合，または異なるディレクトリであっても，同じ名称の動作定義ファイルでログファイルトラップを起動している場合は，プロファイルリストの収集に失敗します。なお，JP1/IM - ManagerのOSがWindowsの場合は，エージェントで使用する設定ファイル名の大文字小文字は区別しません。

プロファイルツリー再構築を実行すると，マネージャーで保存しているプロファイルをすべて削除し，エージェントのプロファイルリストを再取得します。プロファイルが未反映の場合，プロファイルをエージェントに反映してからプロファイルツリーを再構築してください。

(2)　プロファイルを収集する

エージェントからJP1/Baseのプロファイルを収集するには，収集対象の範囲の違いによって二つの方法があります。この二つの方法の手順について説明します。

(a)　プロファイルを一括で収集する

システムの階層構成（IM構成）で定義しているすべてのエージェントから，JP1/Baseのプロファイルを一括で収集する手順について説明します。

なお，次の場合には，プロファイルを一括収集できません。

ほかのユーザーが排他編集権を取得している設定ファイルがある場合

ほかのユーザーがプロファイルの一括収集を行っている場合

ほかのユーザーが設定ファイルの編集内容の一括反映を行っている場合

プロファイルを一括で収集する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［ホスト一覧］タブまたは［IM構成］タブをクリックする。

［ホスト一覧］ページまたは［IM構成］ページが表示されます。

メニューバーから［操作］−［プロファイル一括収集］を選択する。

プロファイルを一括収集するかどうかを確認するメッセージが出力されるので，［はい］ボタンをクリックします。プロファイルの一括収集が実行されて，IM構成管理が動作するマネージャーに保存されます。実行の結果は，［実行結果］画面に出力されます。

一括収集を実行したあとのプロファイルの状態は，［プロファイル表示/編集］画面で確認できます。収集に失敗したプロファイルがある場合，ノード情報表示領域の［設定内容］が非活性表示され，［状態］にプロファイルの状態が表示されます。

プロファイルの一括収集を実行したあとのエージェントの状態は，［IM構成管理］画面の［IM構成］ページで確認できます。収集に失敗したプロファイルがある場合，［IM構成］ページのツリー表示領域のホストアイコンに，エラーの状態を示すアイコンが表示されます。詳細は，［IM構成］ページのノード情報表示領域で［基本情報］ボタンをクリックすると参照できます。

(b)　エージェントごとにプロファイルを収集する

エージェントごとにプロファイルを収集する手順について説明します。

エージェントごとのプロファイルは，［プロファイル表示/編集］画面から収集します。

なお，ほかのユーザーが排他編集権を取得している設定ファイルがある場合，エージェントごとのプロファイルは収集できません。

エージェントごとのプロファイルを収集する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［IM構成］タブをクリックする。

［IM構成］ページが表示されます。

［IM構成］ページのツリー表示領域でプロファイルを収集したいエージェントを選択する。

次に示すどちらかの方法で［プロファイル表示/編集］画面を表示する。

メニューバーから［表示］−［プロファイル表示］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロファイル表示］を選択する。

ツリー表示領域からJP1製品名（JP1/Base）を選択し，次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。

メニューバーから［編集］−［排他編集設定］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［排他編集設定］を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合，この操作は不要です。

［設定ファイル］ボタンをクリックする。

［設定ファイル］ページが表示されます。

なお，一度も設定ファイルを収集していない場合，［設定ファイル］ボタンをクリックすると，自動的に設定ファイルが収集されます。

［設定ファイル］ページのツリー表示領域から収集対象のプロファイルを選択し，次に示すどちらかの方法でプロファイルを収集する。

メニューバーから［操作］−［プロファイル収集］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロファイル収集］を選択する。

エージェントから対象のプロファイルを収集するかどうかを確認するメッセージが出力されるので，［はい］ボタンをクリックします。プロファイルが収集されて，IM構成管理が動作するマネージャーに保存されます。

(3)　プロファイルを表示する

IM構成管理が動作するマネージャーに格納されているプロファイルを表示するには，表示する情報の違いによって二つの方法があります。この二つの方法の手順について説明します。

(a)　有効設定情報を表示する

エージェントごとに有効設定情報を表示する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［IM構成］タブをクリックする。

［IM構成］ページが表示されます。

［IM構成］ページのツリー表示領域で有効設定情報を表示したいエージェントを選択する。

次に示すどちらかの方法で［プロファイル表示/編集］画面を表示する。

メニューバーから［表示］−［プロファイル表示］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロファイル表示］を選択する。

［プロファイル表示/編集］画面のツリー表示領域から有効設定情報を表示したい表示項目を選択する。

［有効設定情報］ボタンをクリックする。

表示される有効設定情報の内容は，［プロファイル表示/編集］画面のツリー表示領域で選択した表示項目によって異なります。選択する項目と表示される情報の関係については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.9.1　［有効設定情報］ページ」を参照してください。

(b)　設定ファイルを表示する

エージェントごとに設定ファイルを表示する手順について説明します。エージェントごとの設定ファイルは，［プロファイル表示/編集］画面に表示されます。

［IM構成管理］画面の［IM構成］タブをクリックする。

［IM構成］ページが表示されます。

［IM構成］ページのツリー表示領域で設定ファイルを表示したいエージェントを選択する。

次に示すどちらかの方法で［プロファイル表示/編集］画面を表示する。

メニューバーから［表示］−［プロファイル表示］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロファイル表示］を選択する。

［プロファイル表示/編集］画面のツリー表示領域から設定ファイルを表示したい表示項目を選択する。

［設定ファイル］ボタンをクリックする。

表示される設定ファイルの内容は，［プロファイル表示/編集］画面のツリー表示領域で選択した表示項目によって異なります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.9.2　［設定ファイル］ページ」を参照してください。

設定ファイルに表示される情報は，項目によって編集できるものと，編集できないものがあります。設定ファイルを編集する方法については，「3.5.1(5)　設定ファイルを編集する」を参照してください。

(4)　プロファイルを追加または削除する

IM構成管理が動作するマネージャーに収集したプロファイルの情報を追加したり，削除したりできます。

(a)　プロファイルを追加する

プロファイルを追加する手順について説明します。

［IM構成管理］画面の［IM構成］タブをクリックする。

［IM構成］ページが表示されます。

［IM構成］ページのツリー表示領域でプロファイルを追加したいエージェントを選択する。

次に示すどちらかの方法で［プロファイル表示/編集］画面を表示する。

メニューバーから［表示］−［プロファイル表示］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロファイル表示］を選択する。

ツリー表示領域からJP1製品名（JP1/Base）を選択し，次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。

メニューバーから［編集］−［排他編集設定］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［排他編集設定］を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合，この操作は不要です。

［設定ファイル］ボタンをクリックする。

［設定ファイル］ページが表示されます。

［設定ファイル］ページのツリー表示領域からログファイルトラップ情報を選択する。

次に示すどちらかの方法で［プロファイル追加］画面を表示する。

メニューバーから［編集］−［プロファイル追加］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロファイル追加］を選択する。

次に示す項目を設定する。

監視名

すでに指定している監視名やログファイルトラップ動作定義ファイルと同じ名称の監視名は，指定できません。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.10　［プロファイル追加］画面」を参照してください。

クラスタ用のログファイルトラップを設定する場合，待機系サーバの物理ホストに，実行系サーバの物理ホストで指定した監視名と同じ名称の監視名を指定してください。この項目は必ず指定してください。

クラスタID

クラスタ用のログファイルトラップを設定する場合，実行系サーバの物理ホストでクラスタIDを有効に設定し，クラスタIDを入力してください。

また，待機系サーバの物理ホストに，実行系サーバの物理ホストで指定したクラスタIDと同じクラスタIDを入力してください。この項目の指定は省略できます。

［OK］ボタンをクリックする。

追加したログファイルトラップの監視名が，ツリー表示領域に表示されます。

ログファイルトラップの設定ファイルを編集する手順については，「3.5.1(5)　設定ファイルを編集する」を参照してください。

ログファイルトラップのプロファイルを新規で追加した場合，ログファイルトラップは起動していません。そのため，ツリー表示領域では，監視名がグレーで表示されます。ログファイルトラップを起動する手順については，「3.5.1(7)(a)　ログファイルトラップを起動する」を参照してください。

(b)　プロファイルを削除する

プロファイルを削除する手順について説明します。

なお，次の場合には，プロファイルが削除できません。

選択したプロファイルに対応するログファイルトラップが起動している場合

ログファイルトラップが起動している場合は，ログファイルトラップを停止してください。ログファイルトラップを停止する手順については，「3.5.1(7)(b)　ログファイルトラップを停止する」を参照してください。

プロファイルを削除する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［IM構成］タブをクリックする。

［IM構成］ページが表示されます。

［IM構成］ページのツリー表示領域でプロファイルを削除したいエージェントを選択する。

次に示すどちらかの方法で［プロファイル表示/編集］画面を表示する。

メニューバーから［表示］−［プロファイル表示］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロファイル表示］を選択する。

ツリー表示領域からJP1製品名（JP1/Base）を選択し，次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。

メニューバーから［編集］−［排他編集設定］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［排他編集設定］を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合，この操作は不要です。

［設定ファイル］ボタンをクリックする。

［設定ファイル］ページが表示されます。

［設定ファイル］ページのツリー表示領域からログファイルトラップの監視名を選択する。

ツリー表示領域のログファイルトラップ情報の下位に，ログファイルトラップの監視名が一覧表示されます。削除したいログファイルトラップの監視名を選択してください。

次に示すどちらかの方法でプロファイルの監視名を削除する。

メニューバーから［編集］−［プロファイル削除］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロファイル削除］を選択する。

削除してよいかを確認するメッセージが表示されるので，［はい］ボタンをクリックします。

ログファイルトラップの監視名が削除されます。

(5)　設定ファイルを編集する

「3.5.1(2)　プロファイルを収集する」の操作で収集した設定ファイルを編集して，保存する手順について説明します。設定ファイルは，［プロファイル表示/編集］画面で編集・保存できます。

設定ファイルを編集・保存する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［IM構成］タブをクリックする。

［IM構成］ページが表示されます。

［IM構成］ページのツリー表示領域で設定ファイルを編集したいエージェントを選択する。

次に示すどちらかの方法で［プロファイル表示/編集］画面を表示する。

メニューバーから［表示］−［プロファイル表示］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロファイル表示］を選択する。

ツリー表示領域からJP1製品名（JP1/Base）を選択し，次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。

設定ファイルの文字列を切り取りまたは貼り付けする場合は，必ず排他編集権を取得してください。

メニューバーから［編集］−［排他編集設定］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［排他編集設定］を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合，および設定ファイルの文字列をコピーする場合，この操作は不要です。

［プロファイル表示/編集］画面のツリー表示領域で編集したい設定ファイルを選択する。

［プロファイル表示/編集］画面のノード情報表示領域で［設定ファイル］ボタンをクリックする。

IM構成管理が動作するマネージャーに保存されている編集・保存対象のプロファイルの設定ファイルの内容が表示されます。編集項目の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.9.2　［設定ファイル］ページ」を参照してください。

編集が終了したら，メニューバーから［操作］−［プロファイル保存／反映］−［サーバに保存］を選択する。

編集した設定ファイルの内容が，IM構成管理が動作するマネージャーに保存されます。

ただし，IM構成管理が動作するマネージャーに保存された設定ファイルの内容は，エージェントには転送されません。エージェントへ転送し，反映する方法については，「3.5.1(6)　設定ファイルの編集内容を反映する」を参照してください。

IM構成管理が動作するマネージャーに設定ファイルの内容を保存したあと，エージェントからプロファイルを収集すると，収集した内容で上書き保存されてしまいます。設定ファイルをエージェントへ反映したい場合は，プロファイルの収集前にエージェントへの反映を済ませてください。

(6)　設定ファイルの編集内容を反映する

設定ファイルの編集内容は，反映対象の範囲の違いによって，一括反映またはエージェントごとに反映できます。

反映を実行したあとの設定ファイルの状態は，［プロファイル表示/編集］画面の［設定ファイル］ページで確認できます。反映に成功すると「反映済み」，失敗すると「反映失敗」の状態となります。サーバで保存している設定ファイルを使用していない場合，「空白」（未反映）となります。また，サーバに設定ファイルがあり，対象となるホストで使用していない場合，「サーバ保存済み」の状態となります。

設定ファイルの状態が「反映失敗」または「サーバ保存済み」の場合，［設定ファイル］ページのツリー表示領域に，編集中の状態を示すアイコンが表示されます。

なお，JP1/Baseがバージョン9の場合，設定ファイルの反映に失敗すると，エージェントの設定ファイルは元の設定ファイルにロールバックされます。

反映を実行したあとのホストの状態は，［IM構成管理］画面の［IM構成］ページで確認できます。「反映失敗」や「サーバ保存済み」の設定ファイルがある場合，ツリー表示領域のホストアイコンに，エラーの状態を示すアイコンが表示されます。詳細は，［IM構成］ページのノード情報表示領域で［基本情報］ボタンをクリックすると参照できます。

(a)　設定ファイルの編集内容を一括で反映する

設定ファイルの編集内容を，システムの階層構成（IM構成）に登録されているすべてのエージェントへ一括で反映する手順について説明します。

なお，次の場合には，設定ファイルの編集内容を一括反映できません。

ほかのユーザーが排他編集権を取得している設定ファイルがある場合

ほかのユーザーがプロファイルの一括収集を行っている場合

ほかのユーザーが設定ファイルの編集内容の一括反映を行っている場合

設定ファイルの編集内容を一括で反映する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［ホスト一覧］タブまたは［IM構成］タブをクリックする。

［ホスト一覧］ページまたは［IM構成］ページが表示されます。

メニューバーから［操作］−［プロファイル一括反映］を選択する。

プロファイルの一括反映が実行されます。実行の結果は，［実行結果］画面に出力されます。

設定ファイルを一括反映するかどうかを確認するメッセージが出力されるので，［はい］ボタンをクリックします。IM構成管理が動作するマネージャーに保存されていた設定ファイルの内容が，すべてのエージェントに反映されます。なお，サーバに設定ファイルが存在しないときは，KNAN22497-Iのメッセージが表示されて，反映されません。

(b)　エージェントごとに設定ファイルの編集内容を反映する

エージェントごとに設定ファイルの編集内容を反映する手順を3種類説明します。

リロードして反映する

設定ファイルの編集内容を，リロードして反映する手順について説明します。

なお，次の場合には，リロードして反映できません。

ログファイルトラップのプロファイルを反映時に，選択したログファイルトラップが停止している場合

設定ファイルの編集内容をリロードして反映する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［IM構成］タブをクリックする。

［IM構成］ページが表示されます。

［IM構成］ページのツリー表示領域で設定ファイルをリロードして反映したいエージェントを選択する。

次に示すどちらかの方法で［プロファイル表示/編集］画面を表示する。

メニューバーから［表示］−［プロファイル表示］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロファイル表示］を選択する。

ツリー表示領域からJP1製品名（JP1/Base）を選択し，次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。

メニューバーから［編集］−［排他編集設定］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［排他編集設定］を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合，この操作は不要です。

ツリー表示領域から反映するプロファイルを選択し，［設定ファイル］ボタンをクリックする。

［設定ファイル］ページが表示されます。

反映したいプロファイルの設定ファイルに対して編集している場合，この操作は必要ありません。

［設定ファイル］ページのノード情報表示領域の［設定内容の保存/反映］で次の二つの項目をチェックし，［実行］ボタンをクリックする。

反映する

リロード

プロファイルの反映が実行されます。

設定ファイルの内容を反映するかどうかを確認するメッセージが出力されるので，［はい］ボタンをクリックします。

再起動して反映する

設定ファイルの編集内容を，ログファイルトラップを再起動して反映する手順について説明します。

なお，次の場合には，再起動での反映はできません。

選択したログファイルトラップが停止している場合

選択したログファイルトラップがログファイルトラップ起動定義ファイルに指定されていない場合

クラスタIDが指定されている場合

再起動して反映する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［IM構成］タブをクリックする。

［IM構成］ページが表示されます。

［IM構成］ページのツリー表示領域で設定ファイルを再起動して反映したいエージェントを選択する。

次に示すどちらかの方法で［プロファイル表示/編集］画面を表示する。

メニューバーから［表示］−［プロファイル表示］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロファイル表示］を選択する。

ツリー表示領域からJP1製品名（JP1/Base）を選択し，次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。

メニューバーから［編集］−［排他編集設定］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［排他編集設定］を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合，この操作は不要です。

ツリー表示領域で反映するログファイルトラップの監視名を選択し，［設定ファイル］ボタンをクリックする。

［設定ファイル］ページが表示されます。

反映したいプロファイルの設定ファイルに対して編集している場合，この操作は必要ありません。

［設定ファイル］ページのノード情報表示領域の［設定内容の保存/反映］で次の二つの項目をチェックする。

反映する

再起動

設定ファイルの内容を反映するかどうかを確認するメッセージが出力されるので，［はい］ボタンをクリックします。プロファイルの反映が実行されます。

ファイルを送付して反映する

設定ファイルを送付して反映する手順について説明します。

ファイルの送付による反映先は，次のパターンがあります。

エージェントから収集した設定ファイルをファイルの送付で反映する。

IM構成管理から追加した設定ファイルをファイルの送付で反映する。

IM構成管理は次に示すエージェントのフォルダから設定ファイルを収集できます。収集した設定ファイルを対象にファイルの送付を実行すると，収集時と同じフォルダに設定ファイルが反映されます。

表3‒4　設定ファイルの送付先（エージェントから収集した設定ファイルをファイルの送付で反映する場合）

設定ファイル

エージェントのOS種別

反映先

ログファイルトラップ動作定義ファイル

Windows

Baseパス¥conf

Baseパス¥conf¥任意のフォルダ

Baseパス¥conf¥cf_log_file_trap

UNIX

/etc/opt/jp1base/conf

/etc/opt/jp1base/conf/任意のディレクトリ

/etc/opt/jp1base/conf/cf_log_file_trap

ログファイルトラップ起動定義ファイル

Windows

Baseパス¥conf¥event¥

UNIX

/etc/opt/jp1base/conf/event/

IM構成管理から追加した設定ファイルをファイルの送付で反映する場合，設定ファイルは次に示すフォルダに送付されます。

表3‒5　設定ファイルの送付先（IM構成管理から追加した設定ファイルをファイルの送付で反映する場合）

設定ファイル

エージェントのOS種別

反映先

ログファイルトラップ動作定義ファイル

Windows

Baseパス¥conf¥cf_log_file_trap¥

UNIX

/etc/opt/jp1base/conf/cf_log_file_trap/

ログファイルトラップ起動定義ファイル

Windows

Baseパス¥conf¥event¥

UNIX

/etc/opt/jp1base/conf/event/

次の場合には，設定ファイルを送付して反映できません。

エージェントのJP1/Baseのバージョンが09-10より前の場合

選択したログファイルトラップがエージェントで起動している場合

エージェントのJP1/Baseのバージョンが11-10より前で，クラスタIDが指定されていない場合

設定ファイルを送付して反映する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［IM構成］タブをクリックする。

［IM構成］ページが表示されます。

［IM構成］ページのツリー表示領域で設定ファイルを反映したいエージェントを選択する。

次に示すどちらかの方法で［プロファイル表示/編集］画面を表示する。

メニューバーから［表示］−［プロファイル表示］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロファイル表示］を選択する。

ツリー表示領域からJP1製品名（JP1/Base）を選択し，次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。

メニューバーから［編集］−［排他編集設定］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［排他編集設定］を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合，この操作は不要です。

ツリー表示領域でログファイルトラップの監視名を選択し，［設定ファイル］ボタンをクリックする。

［設定ファイル］ページが表示されます。

反映したいプロファイルの設定ファイルに対して編集している場合，この操作は必要ありません。

［設定ファイル］ページのノード情報表示領域の［設定内容の保存/反映］で次の二つの項目をチェックし，［実行］ボタンをクリックする。

反映する

ファイルの送付

プロファイルの反映が実行されます。

設定ファイルの内容を反映するかどうかを確認するメッセージが出力されるので，［はい］ボタンをクリックします。フォルダにファイルが送付されます。

(7)　ログファイルトラップを起動または停止する

エージェントのログファイルトラップを起動したり停止したりできます。

(a)　ログファイルトラップを起動する

ログファイルトラップを起動する手順について説明します。

なお，次の場合には，ログファイルトラップを起動できません。

選択したログファイルトラップが起動している場合

JP1/Baseのバージョンが09-10より前のとき

クラスタIDが指定されているとき

ログファイルトラップを起動する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［IM構成］タブをクリックする。

［IM構成］ページが表示されます。

［IM構成］ページのツリー表示領域でログファイルトラップを起動したいエージェントを選択する。

次に示すどちらかの方法で［プロファイル表示/編集］画面を表示する。

メニューバーから［表示］−［プロファイル表示］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロファイル表示］を選択する。

ツリー表示領域からJP1製品名（JP1/Base）を選択し，次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。

メニューバーから［編集］−［排他編集設定］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［排他編集設定］を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合，この操作は不要です。

ツリー表示領域でログファイルトラップの監視名を選択する。

次に示すどちらかの方法でログファイルトラップを起動する。

メニューバーから［操作］−［プロセス起動］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロセス起動］を選択する。

ログファイルトラップを起動するかどうかを確認するメッセージが出力されるので，［はい］ボタンをクリックします。ログファイルトラップが起動します。

(b)　ログファイルトラップを停止する

ログファイルトラップを停止する手順について説明します。

なお，次の場合には，ログファイルトラップを停止できません。

エージェントのJP1/Baseのバージョンが09-10より前のとき

選択したログファイルトラップが停止している場合

クラスタIDが指定されているとき

ログファイルトラップを停止する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［IM構成］タブをクリックする。

［IM構成］ページが表示されます。

［IM構成］ページのツリー表示領域でログファイルトラップを停止したいエージェントを選択する。

次に示すどちらかの方法で［プロファイル表示/編集］画面を表示する。

メニューバーから［表示］−［プロファイル表示］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロファイル表示］を選択する。

ツリー表示領域からJP1製品名（JP1/Base）を選択し，次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。

メニューバーから［編集］−［排他編集設定］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［排他編集設定］を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合，この操作は不要です。

ツリー表示領域でログファイルトラップの監視名を選択する。

次に示すどちらかの方法でプロセスを停止する。

メニューバーから［操作］−［プロセス停止］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロセス停止］を選択する。

ログファイルトラップを停止するかどうかを確認するメッセージが出力されるので，［はい］ボタンをクリックします。ログファイルトラップが停止します。

(c)　クラスタ用のログファイルトラップの設定

クラスタ用のログファイルトラップを起動したり停止したりするときに，クラスタソフトに次のコマンドを登録してください。

jevlogstart（クラスタ運用限定）コマンド

jevlogstop（クラスタ運用限定）コマンド

各コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のコマンドを説明している章を参照してください。

(8)　エージェントにプロファイルを設定するときの前提条件

IM構成管理のプロファイル管理とJP1/Baseのプロファイル管理を併用する場合

エージェントのJP1/Baseのバージョンが11-10以降である必要があります。

ログファイルトラップの操作をする場合

次の操作をする場合，エージェントのJP1/Baseのバージョンが09-10以降である必要があります。

3.5.1(4)　プロファイルを追加または削除する

3.5.1(6)(b)　エージェントごとに設定ファイルの編集内容を反映する

・再起動して反映する

・ファイルを送付して反映する

3.5.1(7)　ログファイルトラップを起動または停止する

エージェントのJP1/Baseのバージョンが09-10より前の場合は，09-10以降に上書きインストールしてください。上書きインストールの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のインストールとセットアップの章の説明を参照してください。また，JP1/Baseのバージョンを09-10より前のバージョンから09-10以降に上書きインストールした場合，次の操作を実行してください。

起動順序定義ファイルまたはjbs_startコマンドでログファイルトラップを起動するように定義しているときは，ログファイルトラップの定義をログファイルトラップ起動定義ファイルに移行する。

参照先：マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のインストール・アンインストール時の注意事項

IM構成管理でエージェントから情報を収集する。

参照先：「3.1.3　ホストから情報を収集する」

プロファイルリストおよびプロファイルの操作をする場合

次の操作をする場合，エージェントのJP1/Baseのバージョンがバージョン9以降である必要があります。

プロファイルリストを収集する

プロファイルを収集する

プロファイルを表示する

また，JP1/Baseのバージョンがバージョン9の場合，設定ファイルの反映に失敗すると，エージェントの設定ファイルは元の設定ファイルにロールバックされます。

ログファイルトラップの定義をしている場合

エージェントのJP1/Baseのバージョンを09-10より前のバージョンから09-10以降にした場合，起動順序定義ファイルまたはjbs_startコマンドでログファイルトラップを起動するように定義しているときは，ログファイルトラップの定義をログファイルトラップ起動定義ファイルに移行する必要があります。移行する方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のインストール・アンインストール時の注意事項の説明を参照してください。

クラスタ用のログファイルトラップを設定する場合

待機系サーバの設定ファイルを実行系サーバと同じ内容に編集してください。

実行系サーバおよび待機系サーバの設定ファイルをエージェントのJP1/Baseに送付して反映する必要があります。設定ファイルを送付して反映する方法については，「3.5.1(6)(b)　エージェントごとに設定ファイルの編集内容を反映する」の「ファイルを送付して反映する」を参照してください。

クラスタソフトでコマンドを実行してログファイルトラップを起動したり停止したりします。詳細については，「3.5.1(7)(c)　クラスタ用のログファイルトラップの設定」を参照してください。

3.5.2　リモート監視構成のホストにプロファイルを設定する

プロファイルには，有効設定情報と設定ファイルの二つがあります。それぞれの内容を次に示します。

プロファイル（有効設定情報）

リモート監視の各サービスで，現在使用されている設定情報です。各サービスが正常に起動した際に，リモート監視構成のホスト（リモートの監視対象ホスト）から収集されます。収集した情報を有効設定情報として表示できます。

プロファイル（設定ファイル）

IM構成管理が動作するマネージャーに保存されている設定ファイルです。IM構成管理がリモートの監視対象ホストに対して収集するための設定情報は，この設定ファイルに記述されている設定情報を必ずしも使用して稼働しているわけではありません。定義ファイルの情報を編集した際に，IM構成管理へのリロードや再起動による反映が行われていない場合，有効設定情報と設定ファイルの情報が異なります。

作業ごとに処理できるプロファイル種別と設定ファイルを次に示します。

表3‒6　プロファイル種別と設定ファイル

作業内容

プロファイル種別

設定ファイル

プロファイルの追加・削除

リモート監視ログファイルトラップ情報

リモート監視ログファイルトラップ動作定義ファイル

プロファイルの編集・保存

一括反映

リロードによる反映

再起動による反映

リモート監視ログファイルトラップ情報

リモート監視イベントログトラップ情報

リモート監視ログファイルトラップ動作定義ファイル

リモート監視イベントログトラップ動作定義ファイル

リモートの監視対象ホストで起動・停止できるトラップの種類は，リモート監視ログファイルトラップとリモート監視イベントログトラップです。

「リロードによる反映」は，リモート監視が監視対象ホストに接続してログを収集している場合，即時に適用されません。次の収集時に適用されます。ログを収集している間は，「リロードによる反映」をしないで待機するため，ログの収集に時間が掛かる場合，「リロードによる反映」に時間が掛かることがあります。プロファイルを早急に反映したい場合は，「再起動」で反映してください。リモートの監視対象ホストにプロファイルを設定する場合の前提条件については，「3.5.2(6)　リモートの監視対象ホストにプロファイルを設定する場合の前提条件」を参照してください。

(1)　プロファイルを追加または削除する

IM構成管理が動作するマネージャーに収集したプロファイルの情報を追加したり削除したりできます。

(a)　プロファイルを追加する

プロファイルを追加する手順について説明します。

［IM構成管理］画面の［IM構成］タブをクリックする。

［IM構成］ページが表示されます。

［IM構成］ページのツリー表示領域でプロファイルを追加したいリモートの監視対象ホストを選択する。

次に示すどちらかの方法で［プロファイル表示/編集］画面を表示する。

メニューバーから［表示］−［プロファイル表示］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロファイル表示］を選択する。

ツリー表示領域からリモート監視のプロファイル（リモート監視）を選択し，次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。

メニューバーから［編集］−［排他編集設定］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［排他編集設定］を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合，この操作は不要です。

ツリー表示領域からログファイルトラップ情報を選択する。

次に示すどちらかの方法で［プロファイル追加］画面を表示する。

メニューバーから［編集］−［プロファイル追加］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロファイル追加］を選択する。

次に示す項目を設定する。

監視名

すでに指定している監視名やリモート監視ログファイルトラップ動作定義ファイルと同じ名称の監視名は，指定できません。この項目は必ず指定してください。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.10　［プロファイル追加］画面」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックする。

追加したリモート監視ログファイルトラップのプロファイルの監視名が，ツリー表示領域に表示されます。

リモート監視ログファイルトラップの設定ファイルを編集する手順については，「3.5.1(5)　設定ファイルを編集する」を参照してください。

リモート監視ログファイルトラップのプロファイルを新規で追加した場合，リモート監視ログファイルトラップは起動していません。そのため，ツリー表示領域では，監視名がグレーで表示されます。リモート監視ログファイルトラップを起動する手順については，「3.5.2(3)　設定ファイルを編集する」を参照してください。

(b)　プロファイルを削除する

プロファイルを削除する手順について説明します。

なお，次の場合には，プロファイルが削除できません。

選択したプロファイルに対応するリモート監視ログファイルトラップが起動している場合

リモート監視ログファイルトラップが起動している場合は，リモート監視ログファイルトラップを停止してください。リモート監視ログファイルトラップを停止する手順については，「3.5.2(5)(b)　リモート監視ログファイルトラップを停止する」を参照してください。

プロファイルを削除する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［IM構成］タブをクリックする。

［IM構成］ページが表示されます。

［IM構成］ページのツリー表示領域でプロファイルを削除したいリモートの監視対象ホストを選択する。

次に示すどちらかの方法で［プロファイル表示/編集］画面を表示する。

メニューバーから［表示］−［プロファイル表示］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロファイル表示］を選択する。

ツリー表示領域からリモート監視のプロファイル（リモート監視）を選択し，次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。

メニューバーから［編集］−［排他編集設定］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［排他編集設定］を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合，この操作は不要です。

ツリー表示領域からログファイルトラップの監視名を選択する。

ツリー表示領域のログファイルトラップ情報の下位に，リモート監視ログファイルトラップの監視名が一覧表示されます。削除したいリモート監視ログファイルトラップの監視名を選択してください。

次に示すどちらかの方法でプロファイルの監視名を削除する。

メニューバーから［編集］−［プロファイル削除］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロファイル削除］を選択する。

削除してよいかを確認するメッセージが表示されるので，［はい］ボタンをクリックします。

リモート監視ログファイルトラップのプロファイルの監視名が削除されます。

(2)　プロファイルを表示する

IM構成管理が動作するマネージャーに格納されているプロファイルを表示するには，表示する情報の種類によって表示方法が異なります。これらの手順について説明します。

(a)　有効設定情報を表示する

リモートの監視対象ホストごとに有効設定情報を表示する手順について説明します。

［IM構成管理］画面の［IM構成］タブをクリックする。

［IM構成］ページが表示されます。

［IM構成］ページのツリー表示領域で有効設定情報を表示したいリモートの監視対象ホストを選択する。

次に示すどちらかの方法で［プロファイル表示/編集］画面を表示する。

メニューバーから［表示］−［プロファイル表示］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロファイル表示］を選択する。

［プロファイル表示/編集］画面のツリー表示領域から有効設定情報に表示したい表示項目を選択する。

［有効設定情報］ボタンをクリックする。

表示される有効設定情報の内容は，［プロファイル表示/編集］画面のツリー表示領域で選択した表示項目によって異なります。選択する項目と表示される情報の関係については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.9.1　［有効設定情報］ページ」を参照してください。

(b)　設定ファイルを表示する

リモートの監視対象ホストごとに設定ファイルを表示する手順について説明します。リモートの監視対象ホストごとの設定ファイルは，［プロファイル表示/編集］画面に表示されます。

［IM構成管理］画面の［IM構成］タブをクリックする。

［IM構成］ページが表示されます。

［IM構成］ページのツリー表示領域で設定ファイルを表示したいリモートの監視対象ホストを選択する。

次に示すどちらかの方法で［プロファイル表示/編集］画面を表示する。

メニューバーから［表示］−［プロファイル表示］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロファイル表示］を選択する。

［プロファイル表示/編集］画面のツリー表示領域から設定ファイルに表示したい表示項目を選択する。

［設定ファイル］ボタンをクリックする。

表示される設定ファイルの内容は，［プロファイル表示/編集］画面のツリー表示領域で選択した表示項目によって異なります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.9.2　［設定ファイル］ページ」を参照してください。

設定ファイルに表示される情報は，項目によって編集できるものと，編集できないものがあります。

(3)　設定ファイルを編集する

IM構成管理が動作しているマネージャーが収集した設定ファイルを編集して，保存する手順について説明します。設定ファイルは，［プロファイル表示/編集］画面で編集・保存できます。

設定ファイルを編集・保存する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［IM構成］タブをクリックする。

［IM構成］ページが表示されます。

［IM構成］ページのツリー表示領域で設定ファイルを編集したいリモートの監視対象ホストを選択する。

次に示すどちらかの方法で［プロファイル表示/編集］画面を表示する。

メニューバーから［表示］−［プロファイル表示］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロファイル表示］を選択する。

ツリー表示領域からリモート監視のプロファイル（リモート監視）を選択し，次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。

設定ファイルの文字列を切り取るまたは貼り付ける場合は，必ず排他編集権を取得してください。

メニューバーから［編集］−［排他編集設定］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［排他編集設定］を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合，および設定ファイルの文字列をコピーする場合，この操作は不要です。

［プロファイル表示/編集］画面のツリー表示領域で編集したい設定ファイルを選択する。

［プロファイル表示/編集］画面のノード情報表示領域で［設定ファイル］ボタンをクリックする。

IM構成管理が動作するマネージャーに保存されている編集・保存対象のプロファイルの設定ファイルの内容が表示されます。編集項目の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.9.2　［設定ファイル］ページ」，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「リモート監視ログファイルトラップ動作定義ファイル」（2.　定義ファイル），および「リモート監視イベントログトラップ動作定義ファイル」（2.　定義ファイル）を参照してください。

編集が終了したら，メニューバーから［操作］−［プロファイル保存／反映］−［サーバに保存］を選択する。

編集した設定ファイルの内容が，IM構成管理が動作するマネージャーに保存されます。

(4)　設定ファイルの編集内容を反映する

設定ファイルの編集内容は，反映対象の範囲の違いによって二つの方法で反映できます。

反映を実行したあとの設定ファイルの状態は，［プロファイル表示/編集］画面の［設定ファイル］ページで確認できます。反映に成功すると「反映済み」，失敗すると「反映失敗」の状態となります。サーバで保存している設定ファイルを使用していない場合，「空白」（未反映）となります。また，サーバに設定ファイルがあり，対象となるホストで使用していない場合，「サーバ保存済み」の状態となります。

設定ファイルの状態が「反映失敗」または「サーバ保存済み」の場合，［設定ファイル］ページのツリー表示領域に，編集中の状態を示すアイコンが表示されます。

反映を実行したあとのリモートの監視対象ホストの状態は，［IM構成管理］画面の［IM構成］ページで確認できます。「反映失敗」や「サーバ保存済み」の設定ファイルがある場合，ツリー表示領域のホストアイコンに，エラーの状態を示すアイコンが表示されます。詳細は，［IM構成］ページのノード情報表示領域で［基本情報］ボタンをクリックすると参照できます。

(a)　設定ファイルの編集内容を一括で反映する

設定ファイルの編集内容を，システムの階層構成に登録されているすべてのリモートの監視対象ホストへ一括で反映する手順について説明します。

なお，次の場合には，設定ファイルの編集内容を一括反映できません。

ほかのユーザーが排他編集権を取得している設定ファイルがある場合

ほかのユーザーがプロファイルの一括収集を行っている場合

ほかのユーザーが設定ファイルの編集内容の一括反映を行っている場合

JP1/IM - Managerが起動していない場合

リモート監視構成下に監視対象のホストが存在しない場合

リモートの監視対象ホストのホスト情報が収集済みでない場合

JP1/IM - Managerとリモートの監視対象ホストのOSがともにWindowsであり，WMIでイベントログを監視している場合，DCOMの設定がされていないとき

イベントログトラップが起動していない場合

設定ファイルの編集内容を一括で反映する手順を次に示します。

リモート監視ログファイルトラップの設定ファイル

jcfallogdefコマンドを実行して複数の稼働中のリモート監視ログファイルトラップの設定ファイルを上書きする。

稼働中のリモート監視ログファイルトラップの設定ファイルが上書きされます。

jcfallogreloadコマンドを実行して複数の設定ファイルを一括でリロードする。

複数のリモート監視ログファイルトラップの設定ファイルが一括でリロードされます。

リモート監視イベントログトラップの設定ファイル

jcfaleltdefコマンドを実行して複数の稼働中のリモート監視イベントログトラップの設定ファイルを上書きする。

このコマンドはJP1/IM - ManagerのOSがWindowsの場合に実行できます。

稼働中のリモート監視イベントログトラップの設定ファイルが上書きされます。

jcfaleltreloadコマンドを実行して複数の設定ファイルを一括でリロードする。

このコマンドはJP1/IM - ManagerのOSがWindowsの場合に実行できます。

複数のリモート監視イベントログトラップの設定ファイルが一括でリロードされます。

(b)　リモートの監視対象ホストごとに設定ファイルの編集内容を反映する

リモートの監視対象ホストごとに設定ファイルの編集内容を反映する手順を2種類説明します。

リロードして反映する

設定ファイルの編集内容を，リロードして反映する手順について説明します。

なお，次の場合には，リロードして反映できません。

リモート監視ログファイルトラップのプロファイル反映時に，選択したリモート監視ログファイルトラップが停止している場合

設定ファイルの編集内容をリロードして反映する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［IM構成］タブをクリックする。

［IM構成］ページが表示されます。

［IM構成］ページのツリー表示領域で設定ファイルをリロードして反映したいリモートの監視対象ホストを選択する。

次に示すどちらかの方法で［プロファイル表示/編集］画面を表示する。

メニューバーから［表示］−［プロファイル表示］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロファイル表示］を選択する。

ツリー表示領域からリモート監視のプロファイル（リモート監視）を選択し，次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。

メニューバーから［編集］−［排他編集設定］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［排他編集設定］を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合，この操作は不要です。

ツリー表示領域から反映するプロファイルを選択し，［設定ファイル］ボタンをクリックする。

［設定ファイル］ページが表示されます。

反映したいプロファイルの設定ファイルに対して編集している場合，この操作は必要ありません。

［設定ファイル］ページのノード情報表示領域の［設定内容の保存/反映］で次の二つの項目をチェックし，［実行］ボタンをクリックする。

反映する

リロード

設定ファイルの内容を反映するかどうかを確認するメッセージが出力されるので，［はい］ボタンをクリックします。プロファイルの反映が実行されます。

再起動して反映する

設定ファイルの編集内容を，リモート監視ログファイルトラップを再起動して反映する手順について説明します。

なお，次の場合には，再起動での反映はできません。

選択したリモート監視ログファイルトラップが停止している場合

選択したリモート監視ログファイルトラップがリモート監視ログファイルトラップ起動定義ファイルに指定されていない場合

設定ファイルの編集内容を再起動して反映する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［IM構成］タブをクリックする。

［IM構成］ページが表示されます。

［IM構成］ページのツリー表示領域で設定ファイルを再起動して反映したいリモートの監視対象ホストを選択する。

次に示すどちらかの方法で［プロファイル表示/編集］画面を表示する。

メニューバーから［表示］−［プロファイル表示］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロファイル表示］を選択する。

ツリー表示領域からリモート監視のプロファイル（リモート監視）を選択し，次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。

メニューバーから［編集］−［排他編集設定］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［排他編集設定］を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合，この操作は不要です。

ツリー表示領域で反映するリモート監視ログファイルトラップの監視名を選択し，［設定ファイル］ボタンをクリックする。

［設定ファイル］ページが表示されます。

反映したいプロファイルの設定ファイルに対して編集している場合，この操作は必要ありません。

［設定ファイル］ページのノード情報表示領域の［設定内容の保存/反映］で次の二つの項目をチェックし，［実行］ボタンをクリックする。

反映する

再起動

設定ファイルの内容を反映するかどうかを確認するメッセージが出力されるので，［はい］ボタンをクリックします。プロファイルの反映が実行されます。

(5)　リモート監視ログファイルトラップを起動または停止する

リモートの監視対象ホストのリモート監視ログファイルトラップを起動したり停止したりできます。

(a)　リモート監視ログファイルトラップを起動する

リモート監視ログファイルトラップを起動する手順について説明します。

なお，ログファイルトラップ起動定義ファイルは初期設定では提供されません。また，単独で作成・配布できません。次の場合に，ほかの設定ファイルと同時に作成・更新されます。

設定ファイルの編集内容を，ログファイルトラップを再起動して反映した場合

設定ファイルを送付して反映した場合

ログファイルトラップを起動した場合

ログファイルトラップを停止した場合

なお，次の場合には，リモート監視ログファイルトラップを起動できません。

選択したリモート監視ログファイルトラップが起動している場合

リモート監視ログファイルトラップを起動する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［IM構成］タブをクリックする。

［IM構成］ページが表示されます。

［IM構成］ページのツリー表示領域でリモート監視ログファイルトラップを起動したいリモートの監視対象ホストを選択する。

次に示すどちらかの方法で［プロファイル表示/編集］画面を表示する。

メニューバーから［表示］−［プロファイル表示］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロファイル表示］を選択する。

ツリー表示領域からリモート監視のプロファイル（リモート監視）を選択し，次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。

メニューバーから［編集］−［排他編集設定］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［排他編集設定］を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合，この操作は不要です。

ツリー表示領域でリモート監視ログファイルトラップの監視名を選択する。

次に示すどちらかの方法でリモート監視ログファイルトラップを起動する。

メニューバーから［操作］−［プロセス起動］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロセス起動］を選択する。

リモート監視ログファイルトラップを起動するかどうかを確認するメッセージが出力されるので，［はい］ボタンをクリックします。リモート監視ログファイルトラップが起動します。

(b)　リモート監視ログファイルトラップを停止する

リモート監視ログファイルトラップを停止する手順について説明します。

なお，次の場合には，リモート監視ログファイルトラップを停止できません。

選択したリモート監視ログファイルトラップが停止している場合

リモート監視ログファイルトラップを停止する手順を次に示します。

［IM構成管理］画面の［IM構成］タブをクリックする。

［IM構成］ページが表示されます。

［IM構成］ページのツリー表示領域でリモート監視ログファイルトラップを停止したいリモートの監視対象ホストを選択する。

次に示すどちらかの方法で［プロファイル表示/編集］画面を表示する。

メニューバーから［表示］−［プロファイル表示］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロファイル表示］を選択する。

ツリー表示領域からリモート監視のプロファイル（リモート監視）を選択し，次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。

メニューバーから［編集］−［排他編集設定］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［排他編集設定］を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合，この操作は不要です。

ツリー表示領域でリモート監視ログファイルトラップの監視名を選択する。

次に示すどちらかの方法でプロセスを停止する。

メニューバーから［操作］−［プロセス停止］を選択する。

右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロセス停止］を選択する。

リモート監視ログファイルトラップを停止するかどうかを確認するメッセージが出力されるので，［はい］ボタンをクリックします。リモート監視ログファイルトラップが停止します。

(6)　リモートの監視対象ホストにプロファイルを設定する場合の前提条件

リモートの監視対象ホストのプロファイルを設定する場合は，IM構成管理が動作するマネージャーのJP1/Baseのバージョンが09-50以降である必要があります。

3.6　IM構成管理の管理情報のインポート・エクスポート

ここでは，JP1/IMのシステム構築時に，IM構成管理の管理情報をエクスポート・インポートして，システムの階層構成（IM構成）を設定する手順について説明します。

インポートを実行するとIM構成管理が保持するデータが変更されるため，インポート前にバックアップすることをお勧めします。インポート時にエラーが発生した場合は，インポート前のデータにロールバックされます。

IM構成管理の管理情報をエクスポートする。

移行元のIM構成管理が動作するマネージャーで，jcfexportコマンドを実行し，IM構成管理DBに登録されたIM構成管理の管理情報をエクスポートします。

エクスポート機能の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「6.8　IM構成管理の管理情報のエクスポート・インポート」を参照してください。

エクスポート手順の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「8.7.1　IM構成管理の管理情報をエクスポートする」を参照してください。

エクスポートしたIM構成管理の管理情報を編集する。

ホスト名を変更したい場合は，エクスポートしたIM構成管理の管理情報を編集して変更できます。

エクスポートしたIM構成管理の管理情報をインポートする。

エクスポートされたIM構成管理の管理情報を，移行先のIM構成管理が動作するマネージャーで，jcfimportコマンドを実行してインポートします。

インポート機能の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「6.8　IM構成管理の管理情報のエクスポート・インポート」を参照してください。

インポート手順の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「8.7.2　IM構成管理の管理情報をインポートする」を参照してください。

システムの階層構成をJP1/IMが運用管理するシステムに反映する。

インポートされたシステムの階層構成を，IM構成管理・ビューアーを操作して，JP1/IMが運用管理するシステムに反映します。システムの階層構成を反映する方法については，「3.2.4(3)　システムの階層構成をIM構成管理が管理するシステムに反映する」を参照してください。

4　セントラルコンソールの設定

この章では，セントラルコンソールの機能であるJP1イベントのフィルタリング，自動アクションなどの設定手順について説明します。

4.1　JP1/IMのイベント取得時の動作設定

JP1/IM - Managerがイベントサービスに登録されたJP1イベントを取得するときのイベント取得フィルターの条件や，マネージャーのメモリー上にJP1イベントをバッファリングするバッファーサイズ，ログイン時に統合監視DBから取得するイベントの範囲などを設定します。

通常は，デフォルトの設定で運用できますが，必要に応じて設定をカスタマイズしてください。設定する項目を次に示します。

イベント取得フィルターの設定

JP1イベントを抽出して，マネージャー上にバッファリングするときのイベント件数の上限（イベントバッファー）

イベントサービスと再接続するときのリトライ回数およびリトライ間隔

jcochstatコマンドの使用許可

ログイン時のイベント取得範囲の設定

設定は，JP1/IM - Viewの［システム環境設定］画面を使用します。なお，ここで設定した内容はマネージャーのJP1/IM - Managerに保存されます。このため，同じJP1/IM - Managerに接続しているすべてのJP1/IM - Viewで見え方が同じになります。

イベント取得時の動作を設定する手順を次に示します。

［システム環境設定］画面を起動する。

［イベントコンソール］画面で［オプション］−［システム環境設定］を選択します。

パラメーターを調整する。

必要に応じて，イベントバッファーの件数やイベントサービスとの接続リトライ数などのパラメーターを調整してください。

［システム環境設定］画面については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「2.11　［システム環境設定］画面」を参照してください。

重要

システムプロファイル（.system）にも上記の設定についての定義内容が記述されていますが，直接編集することは推奨しません。設定を誤るとJP1/IM - Managerの動作が不正になることがあります。

4.1.1　ログイン時のイベント取得範囲を指定してイベントを表示する

ログイン時のイベント取得範囲に，重要イベントの対処までに必要な日数を設定すると，JP1/IMにログインするだけで，対処済み以外の重要イベント，および最新のイベントを表示できます。指定方法は，日数指定または時間指定のどちらかです。

日数指定または時間指定によって，イベント取得開始位置の指定方法が異なります。設定した日数とログイン時のセントラルコンソールが稼働するホストの時刻，および基準時刻を使用して指定します。

指定する手順を次に示します。

［イベントコンソール］画面のメニューから［オプション］-［システム環境設定］を選択する。

［システム環境設定］画面が表示されます。

［表示］-［［イベント監視］ページで有効にする］，または［［重要イベント］ページで有効にする］のチェックボックスをチェックする。

［イベント取得の範囲］が活性となります。

［基準時刻］および［日分］，または［時間分］を指定する。

［基準時刻］は，1日の区切りとする時刻を00:00〜23:59の範囲で指定できます。デフォルトは，09:00です。

メモ

ログイン時にセントラルコンソールが稼働しているホストの基準時刻と現在時刻の大小関係によって，イベントの表示範囲が変わります。それぞれの場合のJP1イベントの表示範囲について次に示します。

ログイン時にセントラルコンソールが稼働しているホストの現在時刻が現在日の基準時刻より大きい場合

（現在日-（設定した日数-1））の日付の基準時刻を，イベント取得開始位置とする。

ログイン時にセントラルコンソールが稼働しているホストの現在時刻が現在日の基準時刻より小さい場合

（現在日-設定した日数）の基準時刻をイベント取得開始位置とする。

ログイン時に，イベント取得開始位置から最新のイベントが表示されます。その後は，イベントが発生するごとに表示されます。

例えば，取得範囲を「2日分」，基準時刻に「09:30」を指定した場合，6月23日「09:15」にログインすると6月21日の「09:30」から最新までのJP1イベントの一覧を表示されます。

［日分］は，過去何日分のJP1イベントを表示するか1〜31日の範囲で指定できます。デフォルトは，1日です。

［時間分］は，ログイン時に最新のイベントから何時間分のイベントを取得するか1〜744の範囲で指定できます。デフォルトは1です。

［OK］をクリックする。

設定した内容（ログイン時のイベント取得範囲）が有効となり，［システム環境設定］画面が閉じます。次回ログイン時から［イベントコンソール］画面に，指定した期間のJP1イベントが表示されます。

ログイン時にセントラルコンソールが稼働しているホストの現在時刻が現在日の基準時刻より大きい場合など，1日分で指定した範囲が，24時間分とならない場合があります。基準時刻をまたいで引き継ぎを行う場合，前任者の監視範囲も引き継ぎ対象とするには，監視範囲を+1日するか，スライダーを使用してイベントを表示してください。

ログイン時のイベント取得範囲の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.17　ログイン時のイベント取得範囲」を参照してください。

4.2　JP1イベントのフィルタリングの設定

［イベントコンソール］画面に表示するJP1イベントの種類を制限するためにフィルターを設定できます。これによって，監視の目的に合ったJP1イベントだけを表示することができます。［イベントコンソール］画面から設定できるフィルターには，次の4種類があります。

表示フィルター

［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページ，または［重要イベント］ページに表示するJP1イベントの条件をユーザーが設定します。各JP1ユーザーにつき，50個まで定義できます。

ユーザーフィルター

ユーザーが監視できるJP1イベントの種類をシステム管理者が設定します。ユーザーフィルターは128個まで定義できます。

重要イベントフィルター

［イベントコンソール］画面の［重要イベント］ページに表示する重要イベントを定義します。

イベント取得フィルター※

JP1/IM - Manager（イベント基盤サービス）がJP1/Base（イベントサービス）からイベントを取得するときのフィルター条件を設定します。マネージャーごとに，50個まで定義できます。

注※

イベント取得フィルター（互換用）の場合，JP1/IM - Managerの一制御（イベントコンソールサービス）がJP1/IM - Managerの一制御（イベント基盤サービス）からイベントを取得するときのフィルター条件となります。

次に各フィルターの設定手順について説明します。

4.2.1　表示フィルターを設定する

［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページ，または［重要イベント］ページに表示するJP1イベントの条件を設定します。

(1)　表示フィルターを新規に作成する

表示フィルターを新規に作成する手順を次に示します。

イベント一覧に表示されているJP1イベントの属性値を表示条件として利用する場合は，イベント一覧からJP1イベントを選択する。

［イベントコンソール］画面から［表示］−［表示フィルター一覧］を選択する。

［表示フィルター一覧］画面が表示されます。この画面にはフィルター名が表示されます。

新規に作成する場合は［追加］ボタンをクリック，既存フィルターを流用する場合は［複製］ボタンをクリックしたあと［編集］ボタンをクリックする。

［追加］ボタンをクリックすると，［表示フィルター設定］画面が表示されます。

［複製］ボタンをクリックすると，「コピー 表示フィルター名」がフィルターに追加されます。この場合は「コピー 表示フィルター名」を選択し，［編集］ボタンをクリックして［表示フィルター設定］画面を表示します。

［表示フィルター設定］画面でフィルターの設定をする。

［表示フィルター設定］画面では次の設定を行います。

フィルター名の入力

設定条件を区別するために，フィルターに名前を付けます。

条件群の設定

フィルターの通過条件，および除外条件を区別するために，条件群に名前を付けます。

条件群は，通過条件群，除外条件群それぞれ最大5件設定でき，条件群同士の関係はOR条件となります。

なお，条件群の設定は［一覧表示］ボタンをクリックして［一覧］を表示状態にしておく必要があります。

条件群の追加：［追加］ボタンをクリックすると，定義していない名称「条件群n」（nは数字）が追加されます。

条件群の複製：条件群を選択し，［複製］ボタンをクリックすると，「コピー 選択した条件群名」が追加されます。

条件群の削除：条件群を選択し，［削除］ボタンをクリックすると，選択した条件群が削除されます。

条件群のリネーム：条件群を選択すると，選択した条件群の名前が［条件群名］に表示されます。これを編集し，フォーカスを移動すると，条件群の名前が変更されます。

条件の設定（各条件群の詳細設定）

フィルターの通過条件，または除外条件を設定します。

条件は，複数の条件を組み合わせて設定でき，条件同士の関係はAND条件となります。

設定できる項目は，発生元ホスト名※1，登録ホスト名，重大度，オブジェクトタイプ，オブジェクト名，登録名タイプ，登録名，事象種別，ユーザー名，メッセージ，プロダクト名，イベントID，対処状況，アクション※2，および固有の拡張属性です。

統合監視DBを使用する場合は，設定できる項目に，メモ※3，重大度変更※4，重大度(変更前)※4，表示メッセージ変更※5，メッセージ(変更後)※5，繰り返しイベント※6，および監視抑止ID※6が追加されます。

注※1　発生元ホストのマッピングを有効にした場合に設定できる項目です。

注※2　JP1/IM - Rule Operation連携用の設定をした場合は，アクションの種別を条件に指定できます。

注※3　メモ機能を有効にした場合に設定できる項目です。

注※4　重大度変更機能を有効にした場合に設定できる項目です。

注※5　表示メッセージ機能を有効にした場合に設定できる項目です。

注※6　繰り返しイベントの監視抑止機能を有効にした場合に設定できる項目です。

［イベントコンソール］画面で選択したJP1イベントの属性値を条件一覧に反映させたいときは，［選択イベント条件入力］ボタンをクリックします。

繰り返しイベントの監視抑止機能を有効にした場合，［選択イベントの監視抑止ID入力］ボタンが表示されます。［イベントコンソール］画面で選択した繰り返しイベントの監視抑止IDを条件一覧の［監視抑止ID］に反映させたいときは，［選択イベントの監視抑止ID入力］ボタンをクリックします。一つの集約イベントに集約されている繰り返しイベントには同じ監視抑止IDが設定されているため，一つの集約イベントに集約されている繰り返しイベント（選択した繰り返しイベントと同じ監視抑止IDの繰り返しイベント）をフィルタリングする際に使用します。

［OK］ボタンをクリックする。

［表示フィルター設定］画面が閉じ，［表示フィルター一覧］画面に戻ります。

［OK］ボタンをクリックする。

設定した内容（フィルターの追加）が有効になり，［表示フィルター一覧］画面が閉じます。

(2)　表示フィルターを変更する

既存の表示フィルターの内容を変更する手順を次に示します。

イベント一覧に表示されているJP1イベントの属性値を表示条件として利用する場合は，イベント一覧からJP1イベントを選択する。

［表示フィルター設定］画面を表示する。

次に示すどちらかの方法で［表示フィルター設定］画面を表示します。

［イベントコンソール］画面から［表示］−［表示フィルター一覧］を選択し，［表示フィルター一覧］画面を表示する。

次に，［表示フィルター一覧］画面で変更したい表示フィルターを選択し，［編集］ボタンをクリックする。

［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページ，または［重要イベント］ページの［フィルター名］リストボックスから変更したい表示フィルターを選択し，［表示フィルター編集］ボタンをクリックまたはメニューバーから［表示］−［表示フィルター編集］を選択する。

［表示フィルター設定］画面でフィルターの設定内容を編集する。

［イベントコンソール］画面で選択したJP1イベントの属性値を条件一覧に反映させたいときは，［選択イベント条件入力］ボタンをクリックします。

［イベントコンソール］画面で選択した繰り返しイベントの監視抑止IDを条件一覧の［監視抑止ID］に反映させたいときは，［選択イベントの監視抑止ID入力］ボタンをクリックします。一つの集約イベントに集約されている繰り返しイベントには同じ監視抑止IDが設定されているため，選択した繰り返しイベントと関連する繰り返しイベントをフィルタリングする際に使用します。

［OK］ボタンをクリックする。

［表示フィルター設定］画面が閉じ，［表示フィルター設定］画面を呼び出した画面に戻ります。［表示フィルター一覧］画面に戻った場合は［OK］ボタンをクリックして設定した内容（フィルターの変更）を有効にしてください。

(3)　表示フィルターを削除する

既存の表示フィルターを削除する手順を次に示します。

［イベントコンソール］画面から［表示］−［表示フィルター一覧］を選択する。

［表示フィルター一覧］画面が表示されます。この画面にはフィルター名が表示されます。

削除したい表示フィルターを選択して，［削除］ボタンをクリックする。

選択した表示フィルターが削除されます。

［OK］ボタンをクリックする。

設定した内容（フィルターの削除）が有効になり，［表示フィルター一覧］画面が閉じます。

4.2.2　ユーザーフィルターを設定する

［イベントコンソール］画面でユーザーが監視できるJP1イベントを制限します。設定内容は，［ユーザーフィルター設定］画面で［適用］ボタンをクリックしたあとにJP1/IM - Viewに配信するイベントが対象となります。ユーザーフィルターが設定されていないユーザーは，すべてのJP1イベントを監視できます。

ユーザーフィルターを設定するには，JP1_Console_Admin権限が必要です。また，業務グループの参照・操作制限を設定している場合，JP1資源グループとJP1権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.1.4(2)　JP1ユーザーに対するJP1資源グループとJP1権限レベルの割り当て」を参照してください。

(1)　ユーザーフィルターを新規に作成する

ユーザーフィルターを新規に作成する手順を次に示します。

イベント一覧に表示されているJP1イベントの属性値を条件として利用する場合は，イベント一覧からJP1イベントを選択する。

［イベントコンソール］画面から［オプション］−［ユーザーフィルター設定］を選択する。

［ユーザーフィルター設定］画面が表示されます。

この画面には，フィルター名と対象ユーザー名が表示されます。

［追加］ボタンをクリックする。

［ユーザーフィルター詳細設定］画面が表示されます。

［ユーザーフィルター詳細設定］画面でフィルターの設定をする。

［ユーザーフィルター詳細設定］画面では次の設定を行います。

フィルター名の入力

設定条件を区別するために，フィルターに名前を付けます。

フィルターの対象ユーザー名の入力

フィルターによって制限を受けるユーザー名を入力します。複数のユーザー名を入力する場合は，ユーザー名をコンマで区切って入力します。

一人のユーザーを複数のフィルターの対象ユーザーにすることはできません。

条件群の設定

フィルターの通過条件，および除外条件を区別するために，条件群に名前を付けます。

条件群は，通過条件群，除外条件群それぞれ最大30件設定でき，条件群同士の関係はOR条件となります。

なお，条件群の設定は［一覧表示］ボタンをクリックして［一覧］を表示状態にしておく必要があります。

条件群の追加：［追加］ボタンをクリックすると，定義していない名称「条件群n」（nは数字）が追加されます。

条件群の複製：条件群を選択し，［複製］ボタンをクリックすると，「コピー 選択した条件群名」が追加されます。

条件群の削除：条件群を選択し，［削除］ボタンをクリックすると，選択した条件群が削除されます。

条件群のリネーム：条件群を選択すると，選択した条件群の名前が［条件群名］に表示されます。これを編集し，フォーカスを移動すると，条件群の名前が変更されます。

条件の設定（各条件群の詳細設定）

フィルターの通過条件，または除外条件を設定します。

条件は，複数の条件を組み合わせて設定でき，条件同士の関係はAND条件となります。

設定できる項目は，登録ホスト名，重大度，オブジェクトタイプ，オブジェクト名，登録名タイプ，登録名，事象種別，ユーザー名，メッセージ，プロダクト名，イベントID，対処状況の状態，アクションの状態，および固有の拡張属性です。発生元ホストのマッピングを有効にした場合は，設定できる項目に発生元ホスト名が追加されます。

［イベントコンソール］画面で選択したJP1イベントの属性値を条件一覧に反映させたいときは，［選択イベント条件入力］ボタンをクリックします。

［OK］ボタンをクリックする。

［ユーザーフィルター詳細設定］画面が閉じ，［ユーザーフィルター設定］画面に戻ります。

［適用］ボタンをクリックする。

設定した内容が適用されます。

(2)　ユーザーフィルターを変更する

ユーザーフィルターの内容を変更する手順を次に示します。

イベント一覧に表示されているJP1イベントの属性値を条件として利用する場合は，イベント一覧からJP1イベントを選択する。

［イベントコンソール］画面から［オプション］−［ユーザーフィルター設定］を選択する。

［ユーザーフィルター設定］画面が表示されます。

［ユーザーフィルター設定］画面で変更したいユーザーフィルターを選択して，［編集］ボタンをクリックする。

［ユーザーフィルター詳細設定］画面が表示されます。

［ユーザーフィルター詳細設定］画面でフィルターの設定内容を編集する。

［イベントコンソール］画面で選択したJP1イベントの属性値を条件一覧に反映させたいときは，［選択イベント条件入力］ボタンをクリックします。

［OK］ボタンをクリックする。

［ユーザーフィルター詳細設定］画面が閉じ，［ユーザーフィルター設定］画面に戻ります。

［適用］ボタンをクリックする。

設定した内容が適用されます。

(3)　ユーザーフィルターを削除する

ユーザーフィルターを削除する手順を次に示します。

［イベントコンソール］画面から［オプション］−［ユーザーフィルター設定］を選択する。

［ユーザーフィルター設定］画面が表示されます。

［ユーザーフィルター設定］画面で変更したいユーザーフィルターを選択して，［削除］ボタンをクリックする。

選択したユーザーフィルターが削除されます。

［適用］ボタンをクリックする。

設定した内容が適用されます。

4.2.3　重要イベントフィルターを設定する

［イベントコンソール］画面の［重要イベント］ページに表示する重要イベントの条件を設定します。重要イベントフィルターを設定することで，どのJP1イベントを重要イベントとするかを定義できます。

設定した内容はマネージャーのJP1/IM - Managerに保存されます。このため，同じJP1/IM - Managerに接続しているすべてのJP1/IM - Viewで見え方が同じになります。

重要イベントフィルターを設定するには，JP1_Console_Admin権限が必要です。また，業務グループの参照・操作制限を設定している場合，JP1資源グループとJP1権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.1.4(2)　JP1ユーザーに対するJP1資源グループとJP1権限レベルの割り当て」を参照してください。

重要イベントフィルターを設定する手順を次に示します。

イベント一覧に表示されているJP1イベントの属性値を重要イベントの定義条件とする場合は，イベント一覧からJP1イベントを選択する。

［イベントコンソール］画面で，［オプション］−［重要イベント定義］を選択する。

［重要イベント定義］画面が表示されます。

［重要イベント定義］画面で重要イベントの定義を設定する。

［重要イベント定義］画面では次の設定を行います。

条件群の設定

フィルターの通過条件，および除外条件を区別するために，条件群に名前を付けます。

条件群は，通過条件群，除外条件群それぞれ最大30件設定でき，条件群同士の関係はOR条件となります。

なお，条件群の設定は［一覧表示］ボタンをクリックして［一覧］を表示状態にしておく必要があります。

条件群の追加：［追加］ボタンをクリックすると，定義していない名称「条件群n」（nは数字）が追加されます。

条件群の複製：条件群を選択し，［複製］ボタンをクリックすると，「コピー 選択した条件群名」が追加されます。

条件群の削除：条件群を選択し，［削除］ボタンをクリックすると，選択した条件群が削除されます。

条件群のリネーム：条件群を選択すると，選択した条件群の名前が［条件群名］に表示されます。これを編集し，フォーカスを移動すると，条件群の名前が変更されます。

条件の設定（各条件群の詳細設定）

フィルターの通過条件，または除外条件を設定します。

条件は，複数の条件を組み合わせて設定でき，条件同士の関係はAND条件となります。

設定できる項目は，登録ホスト名，重大度，オブジェクトタイプ，オブジェクト名，登録名タイプ，登録名，事象種別，ユーザー名，メッセージ，プロダクト名，イベントID，アクションの状態，および固有の拡張属性です。発生元ホストのマッピングを有効にした場合は，設定できる項目に発生元ホスト名が追加されます。

［イベントコンソール］画面で選択したJP1イベントの属性値を条件一覧に反映させるには，［選択イベント条件入力］ボタンをクリックします。

［OK］ボタンをクリックする。

設定した定義が有効になり，［重要イベント定義］画面が閉じます。

重要

重要イベントの定義は，マネージャーごとに一つだけ定義できます。同じマネージャーのJP1/IM - Managerに接続しているすべてのJP1/IM - Viewで同じ見え方になります。設定内容を十分検討してから設定してください。

4.2.4　イベント取得フィルターを設定する

イベント取得フィルターの設定方法を，一つだけ設定する場合，切り替えて設定する場合に分けてそれぞれ説明します。イベント取得フィルターは，統合監視DBを使用する場合または使用しない場合に関係なく設定されます。

ここで設定するイベント取得フィルターは，JP1/IM - Managerのすべてのサービスに配信するJP1イベントを制限するフィルターです。

なお，イベント取得フィルター（互換用）の設定については，「4.2.4(4)　イベント取得フィルター（互換用）を設定する」を参照してください。

(1)　イベント取得フィルターを一つだけ設定する

JP1/IM - ManagerがJP1/BaseのイベントDBからイベントを取得するときのフィルター条件を一つだけ設定する場合の方法を示します。設定手順は，次のとおりです。なお，［システム環境設定］画面を起動するには，JP1_Console_Admin権限が必要です。また，業務グループの参照・操作制限を設定している場合，JP1資源グループとJP1権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.1.4(2)　JP1ユーザーに対するJP1資源グループとJP1権限レベルの割り当て」を参照してください。

イベント一覧に表示されているJP1イベントの属性値を条件として利用する場合は，イベント一覧からJP1イベントを選択する。

［イベントコンソール］画面で［オプション］−［システム環境設定］を選択する。

［システム環境設定］画面が表示されます。

［システム環境設定］画面の［適用中のフィルター］の［設定］ボタンをクリックする。

［イベント取得条件設定］画面が表示されます。

設定済みのイベント取得フィルターを編集する場合は，［イベント取得条件］のドロップダウンリストからイベント取得フィルターを選択したあと，［設定］ボタンをクリックします。［イベント取得条件設定］画面に選択したイベント取得フィルターの内容が表示され，設定内容を編集できます。

［イベント取得条件設定］画面でフィルターの設定をする。

［イベント取得条件設定］画面では次の設定を行います。

フィルター名とフィルターID

新規でイベント取得フィルターを作成する場合，フィルター名を入力します。フィルターIDは，イベント取得条件一覧の中で，未使用のフィルターIDが数値の小さい順に自動的に割り振られます。

イベント取得フィルターを編集する場合，編集するイベント取得フィルターのフィルター名およびフィルターIDが表示されます。フィルター名やフィルターIDを編集すると，フィルター名やフィルターIDが編集した内容に変更されます。新しいイベント取得フィルターが作成されるわけではありませんので，注意してください。また，すでに指定されているフィルター名やフィルターIDを重複して指定できません。

条件群の設定

フィルターの通過条件，および除外条件を区別するために，条件群に名前を付けます。なお，通過条件群と除外条件群に同じ名前は付けられません。

条件群は，通過条件群，除外条件群それぞれ最大30件設定でき，条件群同士の関係はOR条件となります。

なお，条件群の設定は［一覧表示］ボタンをクリックして［一覧］を表示状態にしておく必要があります。

条件群の追加：［追加］ボタンをクリックすると，定義していない名称「条件群n」（nは数字）が追加されます。

条件群の複製：条件群を選択し，［複製］ボタンをクリックすると，「コピー 選択した条件群名」が追加されます。

条件群の削除：条件群を選択し，［削除］ボタンをクリックすると，選択した条件群が削除されます。

条件群のリネーム：条件群を選択すると，選択した条件群の名前が［条件群名］に表示されます。これを編集し，フォーカスを移動すると，条件群の名前が変更されます。

条件の設定（各条件群の詳細設定）

フィルターの通過条件，または除外条件を設定します。

条件は，複数の条件を組み合わせて設定でき，条件同士の関係はAND条件となります。

設定できる項目は，登録ホスト名，重大度（またはJP1/SESイベント），オブジェクトタイプ，オブジェクト名，登録名タイプ，登録名，事象種別，ユーザー名，メッセージ，プロダクト名，アクション，およびイベントIDです。

［イベントコンソール］画面で選択したJP1イベントの属性値を条件一覧に反映させるには，［選択イベント条件入力］ボタンをクリックします。

［OK］ボタンをクリックする。

［イベント取得条件設定］画面が閉じ，［システム環境設定］画面に戻ります。

［適用］ボタンをクリックする。

設定した内容が有効になります。

(2)　イベント取得フィルターを切り替えて設定する

JP1/IM - ManagerがJP1/BaseのイベントDBからイベントを取得するときのフィルター条件を切り替えて設定する場合の方法を示します。

イベント取得フィルターを切り替えて設定する場合，［システム環境設定］画面から［イベント取得条件一覧］画面を表示して，イベント取得フィルターを設定します。この方法では，新規のイベント取得フィルターの作成や設定済みのイベント取得フィルターの編集，複製，および削除ができます。

設定手順は，次のとおりです。なお，［システム環境設定］画面を起動するには，JP1_Console_Admin権限が必要です。また，業務グループの参照・操作制限を設定している場合，JP1資源グループとJP1権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.1.4(2)　JP1ユーザーに対するJP1資源グループとJP1権限レベルの割り当て」を参照してください。

［イベントコンソール］画面で［オプション］−［システム環境設定］を選択する。

［システム環境設定］画面が表示されます。

［イベント取得条件］の［一覧編集］ボタンをクリックする。

［イベント取得条件一覧］画面が表示されます。

イベント取得フィルターを編集・複製・削除する場合は，［イベント取得条件一覧］画面の［フィルター一覧］から編集したいイベント取得フィルターを選択する。

設定する内容にあわせて，［追加］ボタン・［編集］ボタン・［複製］ボタン・［削除］ボタンをクリックする。

［追加］ボタンをクリックした場合

［イベント取得条件設定］画面が表示され，新しいイベント取得フィルターを設定できます。

［編集］ボタンをクリックした場合

［イベント取得条件設定］画面が表示され，手順3で選択したイベント取得フィルターの設定を編集できます。［イベント取得条件設定］画面で設定する内容の概要については，「4.2.4(1)　イベント取得フィルターを一つだけ設定する」を参照してください。

［複製］ボタンをクリックした場合

選択したイベント取得フィルターが複製され，［フィルター一覧］に追加されます。複製されたイベント取得フィルターは，名称の文頭に「コピー 」が追加されます。ここでは，複製されたイベント取得フィルターの名称は変更できません。

イベント取得フィルターの名称を変更したい場合は，［編集］ボタンをクリックして表示される［イベント取得条件設定］画面で編集してください。

［削除］ボタンをクリックした場合

選択したイベント取得フィルターが削除されます。

［OK］ボタンをクリックする。

［イベント取得条件一覧］画面が閉じ，［システム環境設定］画面に戻ります。

［適用］ボタンをクリックする。

設定した内容が有効になります。

(3)　共通除外条件を設定する

一時的にメンテナンス対象ホストの発行するJP1イベントを取得対象外または自動アクションの実行対象外とするための，共通除外条件を設定する方法を示します。共通除外条件の動作モードには，基本モードと拡張モードの2種類があります。jcochcefmodeコマンドで共通除外条件の動作モードを基本モードと拡張モードに切り替えて使用します。JP1イベントを自動アクションの実行対象外とする共通除外条件を使用する場合は，拡張モードにする必要があります。

共通除外条件を設定するには，基本モードの場合は［共通除外条件設定］画面，拡張モードの場合は［共通除外条件設定(拡張)］画面を使用します。拡張モードの場合には，共通除外条件拡張定義ファイルとjcochfilterコマンドの-efオプションを使用して設定することもできます。共通除外条件の有効・無効を切り替える方法については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「5.5.3　適用するイベント取得フィルターを切り替える」を参照してください。

また，共通除外条件が拡張モードの場合，［イベントコンソール］画面で監視したくないJP1イベントを選択し，右クリックして表示されるポップアップメニューから［共通除外条件で除外］を選択すると，共通除外条件として登録できます。

登録した共通除外条件は，追加共通除外条件として，［システム環境設定］画面に表示されます。共通除外条件が基本モードの場合は，「4.2.4(3)(a)　共通除外条件の基本モードと拡張モードの切り替え」を参照して拡張モードに切り替えてください。そのあと，追加共通除外条件を設定してください。追加共通除外条件の設定方法については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「5.5.4　追加共通除外条件を設定してJP1イベントを監視またはアクション実行の対象外にする」を参照してください。

追加共通除外条件の編集方法は，共通除外条件の編集方法と同じです。「4.2.4(3)(b)　共通除外条件の設定（［共通除外条件設定］画面または［共通除外条件設定(拡張)］画面を使用する場合）」を参考に編集してください。

(a)　共通除外条件の基本モードと拡張モードの切り替え

共通除外条件の動作モードを切り替える方法を次に示します。

JP1/IM - Managerを停止する。

共通除外条件の動作モードを基本モードから拡張モードに変更する場合は，JP1/Baseの正規表現を拡張正規表現に変更する。

拡張正規表現については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の使用する正規表現を拡張する説明をしている個所を参照してください。

共通除外条件の動作モードを拡張モードから基本モードに変更する場合は，手順3に進んでください。

次のコマンドを実行する。

基本モードから拡張モードに変更する場合

jcochcefmode -m extended

拡張モードから基本モードに変更する場合

jcochcefmode -m normal

共通除外条件の動作モードが切り替わります。

JP1/IM - Manager を起動する。

なお，jcochcefmodeコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcochcefmode」（1.　コマンド）を参照してください。

(b)　共通除外条件の設定（［共通除外条件設定］画面または［共通除外条件設定(拡張)］画面を使用する場合）

［共通除外条件設定］画面（基本モードの場合），［共通除外条件設定(拡張)］画面（拡張モードの場合）を使用して，共通除外条件を設定する方法を次に示します。

なお，［システム環境設定］画面を起動するには，JP1_Console_Admin権限が必要です。また，業務グループの参照・操作制限を設定している場合，JP1資源グループとJP1権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.1.4(2)　JP1ユーザーに対するJP1資源グループとJP1権限レベルの割り当て」を参照してください。

［イベントコンソール］画面で［オプション］−［システム環境設定］を選択する。

［システム環境設定］画面が表示されます。

設定済みの共通除外条件を編集する場合は，［システム環境設定］画面の対象の共通除外条件群名を選択して，［共通除外条件群一覧］の［設定］ボタンをクリックする。

［共通除外条件設定］画面が表示されます。手順4に進みます。

新たに共通除外条件を定義する場合は，［システム環境設定］画面の［一覧編集］ボタンをクリックする。

［イベント取得条件一覧］画面が表示されます。

［イベント取得条件一覧］画面では，共通除外条件を追加，編集，複製，削除できます。基本モードの場合，共通除外条件群は最大30件設定できます。拡張モードの場合，共通除外条件群は最大2,500件設定できます。条件群同士の関係はOR条件となります。

条件群の追加：［追加］ボタンをクリックすると，共通除外条件設定の画面が表示され，新規の共通除外条件群を設定できます。

条件群の編集：共通除外条件群を選択し，［編集］ボタンをクリックすると，共通除外条件設定の画面が表示され，選択した共通除外条件群を編集できます。

条件群の複製：共通除外条件群を選択し，［複製］ボタンをクリックすると，「コピー 選択した条件群名」が追加されます。

条件群の削除：共通除外条件群を選択し，［削除］ボタンをクリックすると，選択した条件群が削除されます。

共通除外条件設定の画面で条件を設定する。

共通除外条件群ID

共通除外条件群IDをドロップダウンリストから選択します。

共通除外条件を追加する場合，共通除外条件群一覧の中で未使用の共通除外条件群IDが，数値の小さい順に自動的に割り振られます。

共通除外条件を編集する場合，共通除外条件群一覧から選択した共通除外条件群IDが表示されます。

すでに指定されている共通除外条件群IDを重複して指定できません。

追加共通除外条件を編集する場合は，共通除外条件IDを指定できません。

共通除外条件群名

共通除外条件群の名称を入力します。

既存の共通除外条件群を選択した状態で名称を変更した場合は，新しく指定した名称で上書きされます。

除外対象（［共通除外条件設定(拡張)］画面の場合だけ）

共通除外条件群（拡張）の除外対象を指定します。

共通除外条件に一致するJP1イベントを取得対象外にする場合は，［イベントを取得対象外にする］を選択します。共通除外条件に一致するJP1イベントを自動アクションの実行対象外にする場合は，［イベントを取得しアクションの実行対象外にする］を選択します。

条件の設定（各条件群の詳細設定）

取得対象外としたいJP1イベントの条件を設定します。

条件は，複数の条件を組み合わせて設定でき，条件同士の関係はAND条件となります。設定できる項目は，次のとおりです。

基本モードの場合

登録ホスト名，重大度（またはJP1/SESイベント），オブジェクトタイプ，オブジェクト名，登録名タイプ，登録名，事象種別，ユーザー名，メッセージ，プロダクト名，およびイベントIDです。

拡張モードの場合

イベントID，登録要因，発行元プロセスID，登録時刻，到着時刻，発行元ユーザーID，発行元グループID，発行元ユーザー名，発行元グループ名，登録ホスト名，発行元IPアドレス，メッセージ，重大度，ユーザー名，プロダクト名，オブジェクトタイプ，オブジェクト名，登録名タイプ，登録名，オブジェクトID，事象種別，開始時刻，終了時刻，終了コード，発生元ホスト名，および固有の拡張属性です。

なお，重大度変更機能を有効にした場合，［重大度］は［重大度(変更前)］と表示されます。

［イベントコンソール］画面で選択したJP1イベントの属性値を条件一覧に反映させるには，［選択イベント条件入力］ボタンをクリックします。

［OK］ボタンをクリックする。

共通除外条件設定の画面が閉じ，［システム環境設定］画面に戻ります。

設定した共通除外条件を有効にしたい場合は，［適用］の各チェックボックスをチェックする。

［適用］ボタンをクリックする。

設定した内容が有効になります。

なお，［システム環境設定］画面，［共通除外条件設定］画面，［共通除外条件設定(拡張)］画面については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の次の個所を参照してください。

［システム環境設定］画面

参照先：2.11　［システム環境設定］画面

［共通除外条件設定］画面

参照先：2.15　［共通除外条件設定］画面

［共通除外条件設定(拡張)］画面

参照先：2.16　［共通除外条件設定(拡張)］画面

(c)　共通除外条件の設定（共通除外条件拡張定義ファイルおよびjcochfilterコマンドを使用する場合）

拡張モードの場合，共通除外条件を共通除外条件拡張定義ファイルおよびjcochfilterコマンドの-efオプションを使用して設定できます。設定する方法を次に示します。

共通除外条件拡張定義ファイルで，条件群を定義する。

jcochfilterコマンドを実行し，定義した条件群を一括で反映する。

次のようにコマンドを入力します。

jcochfilter -ef 共通除外条件拡張定義ファイル名

共通除外条件拡張定義ファイルについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「共通除外条件拡張定義ファイル」（2.　定義ファイル）を参照してください。

jcochfilterコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcochfilter」（1.　コマンド）を参照してください。

(4)　イベント取得フィルター（互換用）を設定する

イベントコンソールサービスがイベント基盤サービスからイベントを取得するときのフィルター条件を設定します。なお，ここで示す設定はイベント取得フィルター（互換用）を使用している場合だけ実施できます。

なお，イベント取得フィルター（互換用）を設定すると，統合監視DBを使用してもイベント取得フィルター（互換用）が使用されます。

設定手順は，次のとおりです。なお，［システム環境設定］画面を起動するには，JP1_Console_Admin権限が必要です。また，業務グループの参照・操作制限を設定している場合，JP1資源グループとJP1権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.1.4(2)　JP1ユーザーに対するJP1資源グループとJP1権限レベルの割り当て」を参照してください。

［イベントコンソール］画面で［オプション］−［システム環境設定］を選択する。

［システム環境設定］画面が表示されます。

［システム環境設定］画面の［イベント取得条件］の［設定］ボタンをクリックする。

［イベント取得条件設定］画面（互換用）が表示されます。

イベントサービスからイベントを取得するときのフィルター条件を設定する。

JP1/SESのイベントを［イベントコンソール］画面に表示する場合は，［イベント取得条件設定］画面（互換用）の［JP1/SESイベント］の［取得する］チェックボックスをチェックします。

JP1イベントの重大度を指定する場合は，［イベント取得条件設定］画面（互換用）の［重大度］チェックボックスをチェックしたあと，緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。［重大度］チェックボックスにチェックがない場合は，重大度が定義されているすべてのイベントが対象になります。

イベントIDを指定したい場合は，［イベント取得条件設定］画面（互換用）の［イベントID］チェックボックスをチェックしたあと，JP1イベントのIDを指定します。複数のイベントIDを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。

ここで設定した各条件は，「JP1/SESイベントとイベントIDのAND条件」，または「重大度とイベントIDのAND条件」としてイベントサービスに渡されます。

［OK］ボタンをクリックする。

［システム環境設定］画面に戻ります。

［適用］ボタンをクリックする。

設定した内容が有効になります。

4.3　繰り返しイベントの監視抑止の設定

繰り返しイベントの監視抑止を使用するための手順を説明します。繰り返しイベントの監視抑止は，統合監視DBを使用している場合に利用できます。統合監視DBの設定方法については，次の個所を参照してください。

Windowsの場合

「1.4.2　統合監視DBの設定（Windowsの場合）」

UNIXの場合

「2.4.2　統合監視DBの設定（UNIXの場合）」

なお，繰り返しイベントの監視抑止を有効にすると，繰り返しイベントの集約表示が無効になります。

繰り返しイベントの監視抑止を有効にする。

jcoimdef -storm ONを実行します。

jcoimdefコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

JP1/IM - Managerを再起動する。

JP1/IM - Viewを再起動する。

繰り返しイベントの監視抑止が有効になります。

4.4　JP1イベントの表示色の設定

イベント一覧に表示されるイベントの表示色を重大度ごとに設定できます。この設定は，システムカラー定義ファイルで定義したあと，［ユーザー環境設定］画面からユーザーごとに有効にします。なお，イベントの表示色の設定は，システム単位です。ユーザー単位では設定できません。

JP1イベントの表示色を設定する手順を次に示します。

システムカラー定義ファイル（systemColor.conf）を編集する。

システムカラー定義ファイルの定義内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「システムカラー定義ファイル（systemColor.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

［イベントコンソール］画面で［オプション］−［ユーザー環境設定］を選択する。

［ユーザー環境設定］画面が表示されます。

［ユーザー環境設定］画面については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「2.24　［ユーザー環境設定］画面」を参照してください。

カラーリング項目の［有効］チェックボックスをチェックする。［重要イベント］ページに表示色を設定したい場合は，［［重要イベント］ページを対象とする］ラジオボタンを選択する。

［OK］ボタンをクリックする。

設定した内容が有効になります。

4.5　自動アクションの設定

自動アクション機能を使用するための設定について説明します。

4.5.1　自動アクション機能の実行環境の設定

自動アクションの実行環境は，自動アクション環境定義ファイル（action.conf.update）を編集して設定します。自動アクション環境定義ファイルには，自動アクションを実行する標準ユーザーや，自動アクション機能で使用する正規表現などを記述します。

自動アクションの実行環境を設定する手順を次に示します。

モデルファイルをコピーして，定義ファイル名（action.conf）にリネームしたあと，定義内容を編集する。

自動アクション実行環境の定義ファイルのモデルファイルをコピーして，リネームしたあと，定義ファイル（action.conf）を編集します。次を実施してください。

Windowsの場合

cd Consoleパス

copy default¥action.conf.update conf¥action.conf

notepad conf¥action.conf

UNIXの場合

cd /etc/opt/jp1cons

cp -p default/action.conf.update conf/action.conf

vi conf/action.conf

自動アクション環境定義ファイルの定義内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「自動アクション環境定義ファイル（action.conf.update）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

JP1/IM - Managerを停止する。

jbssetcnfコマンドを実行して定義を反映する。

Windowsの場合

jbssetcnf Consoleパス¥conf¥action.conf

UNIXの場合

/opt/jp1base/bin/jbssetcnf /etc/opt/jp1cons/conf/action.conf

jbssetcnfコマンドを実行すると，JP1共通定義情報へ自動アクション機能の実行環境の設定が反映されます。jbssetcnfコマンドについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/IM - Managerを起動する。

4.5.2　自動アクションの実行条件および実行内容の設定

自動アクションの実行条件および実行内容は，JP1/IM - ViewのGUIまたは定義ファイルで設定できます。それぞれの手順について説明します。

注意事項

11-10以前のバージョンからセントラルコンソールをバージョンアップした場合，定義ファイルを更新する必要があります。

更新の手順については，「1.18.3(2)　自動アクション定義ファイルの更新」（Windows）または，「2.17.5(3)　自動アクション定義ファイルの更新」（UNIX）を参照してください。なお，11-10以前のバージョンの定義ファイルを使用したい場合は，更新する必要はありません。

(1)　JP1/IM - ViewのGUIを使って設定する

手順を次に示します。

［イベントコンソール］画面で［オプション］−［自動アクション設定］を選択する。

［アクション設定］画面が表示されます。

設定する内容にあわせて［追加］，［編集］または［削除］のボタンをクリックする。

新規に自動アクションを設定したい場合

［追加］ボタンをクリックします。［アクション詳細設定］画面で，自動アクションの実行条件や実行内容を設定します。

［OK］ボタンをクリックすると，［アクション設定］画面に戻ります。

既存の自動アクションの条件を変更したい場合

一覧から変更したい自動アクションを選択して［編集］ボタンをクリックします。［アクション詳細設定］画面で，既存の自動アクションの実行条件や実行内容を変更します。

［OK］ボタンをクリックすると，［アクション設定］画面に戻ります。

既存の自動アクションの条件を削除したい場合

一覧から削除したい自動アクションを選択して［削除］ボタンをクリックします。

設定した自動アクションの条件を無効にしたい場合は，［適用］の各チェックボックスのチェックを外す。

［適用］ボタンをクリックする。

設定した内容が有効になります。

［アクション設定］画面の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「2.32　［アクション設定］画面」を参照してください。

［アクション詳細設定］画面の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「2.33.1　［アクション詳細設定］画面」を参照してください。

(2)　定義ファイルを編集して設定する

手順を次に示します。

自動アクション定義ファイル（actdef.conf）を編集する。

自動アクション定義ファイルの格納先を次に示します。

表4‒1　自動アクション定義ファイルの格納先

OS

格納先

Windows

物理ホストのとき

Consoleパス¥conf¥action¥

論理ホストのとき

共有フォルダ¥jp1cons¥conf¥action¥

UNIX

物理ホストのとき

/etc/opt/jp1cons/conf/action/

論理ホストのとき

共有ディレクトリ/jp1cons/conf/action/

自動アクション定義ファイルの内容に不正がないか確認したい場合は，jcamakeaコマンドを実行してください。

編集した内容を有効にする。

自動アクション定義ファイルの編集内容を有効にするため，次のどれかを実施します。

JP1/IM - Managerを再起動する。

jcachangeコマンドを実行する。

JP1/IM - Viewの［アクション設定］画面で［適用］ボタンをクリックする。

自動アクション定義ファイル（actdef.conf）の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「自動アクション定義ファイル（actdef.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

4.5.3　自動アクションの実行状況監視の設定

自動アクションの実行状況の監視には，状態監視および遅延監視があります。また，状態監視および遅延監視で異常を検知したときにJP1イベントを発行したり，通知コマンドを実行したりして自動アクションの異常を通知できます。

それぞれの設定について説明します。

(1)　自動アクションの状態監視および遅延監視の設定

自動アクションの実行状況監視は，JP1/IM - ViewのGUIまたは定義ファイルで設定できます。

JP1/IM - ViewのGUIを使って設定する

状態監視は［アクション設定］画面，遅延監視は［アクション詳細設定］画面で設定します。なお，［アクション設定］画面，［アクション詳細設定］画面の詳細については，次を参照してください。

マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「2.32　［アクション設定］画面」を参照してください。

マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「2.33.1　［アクション詳細設定］画面」を参照してください。

定義ファイルを編集して設定する

状態監視，遅延監視のどちらも自動アクション定義ファイル（actdef.conf）を編集して設定します。

詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「自動アクション定義ファイル（actdef.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

(2)　状態監視および遅延監視で異常を検知した場合の通知の設定

状態監視および遅延監視で異常を検知した場合の通知は，自動アクション通知定義ファイル（actnotice.conf）を編集して設定します。

詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「自動アクション通知定義ファイル（actnotice.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

4.5.4　自動アクションの実行抑止の設定

自動アクションの実行抑止は，自動アクション一つ一つに対して設定します。実行抑止は，JP1/IM - ViewのGUIまたは定義ファイルで設定できます。

(1)　JP1/IM - ViewのGUIを使って設定する

自動アクションの実行抑止は［アクション詳細設定］画面で設定します。

詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「2.33.1　［アクション詳細設定］画面」を参照してください。

(2)　定義ファイルを編集して設定する

自動アクションの実行抑止は，自動アクション定義ファイル（actdef.conf）を編集して設定します。

詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「自動アクション定義ファイル（actdef.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

4.5.5　メール送信の設定

JP1/IM - Managerのメール通知機能を使用するための設定の手順を示します。

通信環境を設定する。

メールサーバホストの名前解決

SMTPサーバ名およびPOP3サーバ名のホスト名解決ができるように，次のどれかのファイルを設定します。

ファイルは，次の順序で参照されます。

・マネージャーホスト上のJP1/Baseのjp1hostsファイル

・マネージャーホスト上のJP1/Baseのjp1hosts2ファイル

・hostsファイルまたはDNS

メールサーバのIPアドレスは，IPv4アドレスだけを指定できます。

ファイアウォールの設定

jimmailコマンドとメールサーバがSMTP/POP3通信できるようにするため，ファイアウォールの通過方向を設定します。

ファイアウォールの設定の詳細については，「8.3.1　ファイアウォールの基礎知識」を参照してください。

通知メールを定義する。

通知するメールを作成するために，jimmailコマンドのコマンドラインを定義します。

自動アクションに通知メールを定義する場合の例を次に示します。

jimmail.exe -to user@hitachi.com -s "[重大度:$EVSEV] 障害発生通知" -b "業務サーバで障害が発生しました。¥n---¥nイベントDB内通し番号=$EVSEQNO¥nイベント発生日時=$EVDATE $EVTIME¥nイベントID=$EVIDBASE¥n重大度=$EVSEV¥nプロダクト名=$EV"PRODUCT_NAME"¥nメッセージ=$EVMSG¥n---¥nFrom:IM-Mホスト($ACTHOST)"

jimmailコマンドの詳細については，「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jimmail（Windows限定）」（1.　コマンド）を参照してください。

メール環境定義ファイルをテキストエディターで開く。

物理ホストのとき

Consoleパス¥conf¥mail¥jimmail.conf

論理ホストのとき

共有フォルダ¥JP1Cons¥conf¥mail¥jimmail.conf

メール環境定義ファイルに次の表に示す項目を設定する。

パラメーター名

設定項目

設定要否

説明

Charset

メールの文字コード

△

指定できる文字コードの例は次のとおりです。

iso-2022-jp

shift_jis

euc-jp

utf-8

iso-8859-1

us-ascii

GB18030

初期値はiso-8859-1です。

From

送信元メールアドレス

○

1〜256バイトの範囲で1件だけ指定します。

使用できる文字は次のとおりです。

0-9，a-z（半角英数字）

@（アットマーク）

.（ピリオド）

-（ハイフン）

_（アンダーバー）

DefaultTo

デフォルトの送信先メールアドレス

△

デフォルトで送信するメールアドレスを指定します。jimmailコマンドで-toオプションが指定された場合，-toオプションが優先されます。

SmtpServer

SMTPサーバのホスト名

○

メール送信時に接続するSMTPサーバのホスト名またはIPアドレスを指定します。IPv4だけに対応します。SMTPサーバは複数指定できません。

SmtpPort

SMTPポート番号

△

SMTPサーバの通信ポートのポート番号を指定します。

AuthMethodで「NONE」または，「POP」を指定した場合だけ，この項目は有効になります。初期値は25です。

AuthMethod

メール送信時の認証方式

○

メール送信時の認証方式を指定します。

NONE：認証なし

POP：POP before SMTP認証

SMTP：SMTP-AUTH認証（LOGIN/PLAIN）

初期値は「NONE」です。

SmtpAuthPort

SMTP-AUTH認証のサブミッションポート番号

△

SMTP-AUTH認証用の通信ポートのサブミッションポート番号を指定します。

AuthMethodで「SMTP」を指定した場合だけ，この項目は有効になります。

1〜65535の範囲で指定します。初期値は587です。

Pop3Server

POP3サーバのホスト名

△

POP before SMTP認証の場合，必須です。

POP before SMTP認証で使用するPOP3サーバのホスト名またはIPアドレスを指定します。IPv4だけに対応します。複数指定できません。

Pop3Port

POP3ポート番号

△

POP before SMTP認証で使用するPOP3サーバの通信ポートのポート番号を指定します。

1〜65535の範囲で指定します。初期値は110です。

AuthUser

認証アカウント名

△

POP before SMTP認証またはSMTP-AUTH認証で使用する認証アカウント名を指定します。1〜255バイトの半角文字で指定します。

AuthPassword

認証パスワード

△

手順5のjimmailpasswdコマンドで設定した値が暗号化されて入ります。

ConnectTimeout

ネットワーク接続タイムアウト時間

△

SMTPとPOP3サーバとの接続完了を待つタイムアウト時間を1,000〜3,600,000（ミリ秒）の範囲で指定します。初期値は10,000（ミリ秒）（10秒）です。

SoTimeout

通信タイムアウト時間

△

SMTPとPOP3サーバからの応答を受信するまでのタイムアウト時間を1,000〜3,600,000（ミリ秒）の範囲で指定します。初期値は10,000（ミリ秒）（10秒）です。

MailSubjectCutting

メール主題の切り捨て設定

△

メール送信時にメール主題が最大長を超えていた場合にメールの主題を切り捨てて強制的に送信するかを指定します。

OFF：主題を切り捨てないで，異常終了

ON：主題を512バイトで切り捨てて，メール送信

初期値は「OFF」です。

MailNewLine

メールの改行コード

△

メール本文で使用する改行コードを定義します。

CRLF：CR（0x0d）+LF（0x0A）

LF：LF（0x0A）

CR：CR（0x0d）

初期値は「CRLF」です。

（凡例）

○：必須

△：任意

メール環境定義ファイルの詳細については，「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「メール環境定義ファイル（jimmail.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

jimmailpasswdコマンドで認証パスワードを設定する。

メール環境定義ファイルのメール送信時の認証方式が「POP before SMTP認証」，または「SMTP-AUTH認証」の場合，jimmailpasswdコマンドでPOP3認証パスワード，またはSMTP認証パスワードをメール環境定義ファイルに設定します。

jimmailpasswdコマンドの詳細については，「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jimmailpasswd（Windows限定）」（1.　コマンド）を参照してください。

メール送信のテストをする。

メール送信の環境が正しく設定されたか，jimmailコマンドを実行してメール送信のテストをします。コマンドプロンプト上で，テストメールを送信して，jimmailコマンドが正常終了すること，および送信先ユーザーがメールを受信できることを確認してください。

user@hitachi.comにメール送信する例を次に示します。

$ jimmail -to user@hitachi.com -s IMTestMail -b IMTestMail

4.6　相関イベント発行の設定

相関イベントを発行するために必要な設定項目を次に示します。

相関イベント発行機能の起動設定

相関イベント発行履歴ファイルのサイズおよび面数の設定

起動オプションの設定

相関イベント発行定義の作成および反映

4.6.1　相関イベント発行機能の起動設定

相関イベント発行機能を起動するための設定手順を次に示します。

相関イベント発行機能の起動コマンドを実行する。

jcoimdef -egs ON

統合監視DBを使用しない場合

JP1/IM - Managerの起動時に，相関イベント発行サービスが自動で起動するようになります。

統合監視DBを使用する場合

JP1/IM - Managerの起動時に，イベント基盤サービスの相関イベント発行機能が自動で起動するようになります。

jcoimdefコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

4.6.2　相関イベント発行履歴ファイルのサイズおよび面数の設定

相関イベント発行履歴ファイルのサイズ，および面数を設定する手順について説明します。なお，デフォルトの設定で問題ない場合，ここで説明する手順を実施する必要はありません。

相関イベント発行履歴ファイルのサイズ，および面数のデフォルト値を次に示します。

表4‒2　相関イベント発行履歴ファイルのデフォルト値

項目

デフォルト値

サイズ

10メガバイト

面数

3面

サイズおよび面数を設定する手順を次に示します。

相関イベント発行環境定義ファイルを作成する。

相関イベント発行環境定義ファイルは，任意のファイルで作成します。

相関イベント発行環境定義ファイルに記述するパラメーターや，設定できる値の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「相関イベント発行環境定義ファイル」（2.　定義ファイル）を参照してください。

なお，作成した相関イベント発行環境定義ファイルは，次に示すディレクトリに格納しておくことをお勧めします。

表4‒3　相関イベント発行環境定義ファイルを格納するディレクトリ

OS

格納先※

Windows

物理ホストのとき

Consoleパス¥default¥

論理ホストのとき

共有フォルダ¥jp1cons¥default¥

UNIX

物理ホストのとき

/etc/opt/jp1cons/default/

論理ホストのとき

共有ディレクトリ/jp1cons/default/

注※

相関イベント発行環境定義ファイルを上記のディレクトリに格納しておくことで，ほかの定義ファイルと同様に資料採取ツールで自動採取できます。

jbssetcnfコマンドを実行する。

作成した相関イベント発行環境定義ファイルを引数にして，jbssetcnfコマンドを実行します。

jbssetcnfコマンドを実行すると，JP1共通定義情報へ相関イベント発行環境定義ファイルの設定が反映されます。jbssetcnfコマンドについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

jco_spmd_reloadコマンドを実行するか，JP1/IM - Managerを再起動する。

定義した内容が有効になります。jco_spmd_reloadコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jco_spmd_reload」（1.　コマンド）を参照してください。

4.6.3　相関イベント発行機能の起動オプションの設定

相関イベント発行機能の起動オプションを設定する手順を次に示します。

相関イベント発行システムプロファイル（egs_system.conf）を編集する。

相関イベント発行システムプロファイル（egs_system.conf）については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「相関イベント発行システムプロファイル（egs_system.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

jco_spmd_reloadコマンドを実行するか，JP1/IM - Managerを再起動する。

定義した内容が有効になります。

jco_spmd_reloadコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jco_spmd_reload」（1.　コマンド）を参照してください。

4.6.4　相関イベント発行定義の作成および反映

相関イベント発行定義の作成および反映する手順を次に示します。

相関イベント発行定義ファイルを作成する。

相関イベント発行定義ファイルは，任意のファイルで作成します。ただし，ファイル名，拡張子は次に従ってください。

表4‒4　相関イベント発行定義ファイルの命名規則

項目

規則

ファイル名

ファイル名に使用できる文字は，半角英数字とアンダーバー「_」だけです。

拡張子

拡張子は.confとしてください。

相関イベント発行定義ファイルに記述する定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「相関イベント発行定義ファイル」（2.　定義ファイル）を参照してください。

なお，作成した相関イベント発行定義ファイルは，次に示すディレクトリに格納しておくことをお勧めします。

表4‒5　相関イベント発行定義ファイルを格納するディレクトリ

OS

格納先※

Windows

物理ホストのとき

Consoleパス¥conf¥evgen¥define¥

論理ホストのとき

共有フォルダ¥jp1cons¥conf¥evgen¥define¥

UNIX

物理ホストのとき

/etc/opt/jp1cons/conf/evgen/define/

論理ホストのとき

共有ディレクトリ/jp1cons/conf/evgen/define/

注※

相関イベント発行定義ファイルを上記のディレクトリに格納しておくことで，ほかの定義ファイルと同様に資料採取ツールで自動採取できます。また，クラスタ運用時は実行系，待機系の動作を同じにするため，相関イベント発行定義ファイルを共有ディスク上に格納してください。

jcoegscheckコマンドを実行して，相関イベント発行定義に定義不正がないかどうか確認する。

jcoegscheckコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoegscheck」（1.　コマンド）を参照してください。

jcoegschangeコマンドを実行する。

定義した内容が有効になります。

なお，JP1/IM - Managerが停止中の場合，次回の起動時にjcoegschangeコマンドで反映した定義内容が有効になります。

jcoegschangeコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoegschange」（1.　コマンド）を参照してください。

4.7　メモ情報の設定

ここでは，メモ情報の設定機能を有効にする手順について説明します。メモ情報を編集するには，JP1_Console_Admin権限またはJP1_Console_Operator権限が必要です。

メモ情報は，すべてのユーザーが参照できます。

メモ情報の設定機能を有効にする。

jcoimdef -memo ONを実行します。

JP1/IM - Managerを再起動する。

jcoimdefコマンドに-iオプションを指定して実行すると，JP1/IM - Managerを再起動する必要はありません。

JP1/IM - Viewを再起動する。

メモ情報の設定が反映されます。

［ユーザー環境設定］画面で「メモ」を表示項目に指定する。

［ユーザー環境設定］画面の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「2.24　［ユーザー環境設定］画面」を参照してください。

メモ情報の編集方法は，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「5.2.1　JP1イベントのメモ情報を編集する」を参照してください。

4.8　イベントガイド情報の編集

イベントガイド情報は，システム監視中に問題が発生したときに，JP1イベントの［イベント詳細］画面に表示する情報です。イベントガイド情報として，問題の調査事例，対策事例などを表示することで，システム管理者の負担を軽減できます。また，問題対策での実績や対処記録などを，運用ノウハウとして蓄積できます。

イベントガイド情報として表示する内容は，JP1/IM - Managerのホストにあるイベントガイド情報ファイルに設定します。

ここでは，イベントガイド情報の編集手順について説明します。

イベントガイド情報として設定する内容や，考え方，またイベントガイド機能については，下記を参照してください。

イベントガイド情報の編集，設定について

イベントガイド機能について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.10　イベントガイド機能」

イベントガイドの考え方について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「11.1.10　イベントガイドの検討」

イベントガイド情報ファイルの書式について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「イベントガイド情報ファイル（jco_guide.txt）」（2.　定義ファイル）

4.8.1　イベントガイド情報の編集の手順

編集手順を次に示します。なお，イベントガイド情報ファイルを編集した場合は，［イベント詳細］画面を表示し直すことで，編集内容が更新されます。

イベントガイド情報ファイルのサンプルファイル（sample_jco_guide_ja.txtまたはsample_jco_guide_en.txt）をコピーして，ファイル名をjco_guide.txtに変更する。

なお，イベントガイド情報ファイル（jco_guide.txt）は，次に示すイベントガイド情報ファイルのサンプルファイルと，同じディレクトリに格納してください。

表4‒6　イベントガイド情報ファイルのサンプルファイルのディレクトリ

OS

環境

サンプルファイルのディレクトリ

Windows

日本語

Consoleパス¥conf¥guide¥sample_jco_guide_ja.txt

共有フォルダ¥conf¥guide¥sample_jco_guide_ja.txt

英語

Consoleパス¥conf¥guide¥sample_jco_guide_en.txt

共有フォルダ¥conf¥guide¥sample_jco_guide_en.txt

UNIX

日本語

/etc/opt/jp1cons/conf/guide/sample_jco_guide_ja.txt

共有ディレクトリ/jp1cons/conf/guide/sample_jco_guide_ja.txt

英語

/etc/opt/jp1cons/conf/guide/sample_jco_guide_en.txt

共有ディレクトリ/jp1cons/conf/guide/sample_jco_guide_en.txt

イベントガイド情報ファイル（jco_guide.txt）を編集する。

イベントガイド情報ファイルは，TXT形式のファイルです。テキストエディターで開き，編集してください。なお，イベントガイド情報ファイルはJP1/IM - Managerの動作する言語コードで記述してください。

イベントガイドメッセージファイルを利用する場合は，テキストエディターなどを使ってイベントガイドメッセージファイルを作成してください。

イベントガイド情報の設定内容を有効にする。

イベントガイド情報ファイルは，JP1/IM - Managerをリロードまたは再起動したときに読み込まれます。

次のどちらかをしてください。

jco_spmd_reloadコマンドを実行して，JP1/IMをリロードする。

JP1/IM - Managerを再起動する。

また，JP1/IM - Viewを再起動してください。

イベントガイド情報の読み込みが成功したことを確認する。

JP1/IM - Managerがイベントガイド情報ファイルを読み込むときに，イベントガイド情報ファイルに記述誤りがあるとエラーが発生します。統合トレースログを確認して，イベントガイド情報ファイルの読み込みが成功したことを確認してください。

表4‒7　統合トレースログのディレクトリ

OS

統合トレースログ

Windows

システムドライブ:¥Program Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥※

UNIX

/var/opt/hitachi/HNTRLib2/spool/

注※　Windowsの場合，「システムドライブ:¥Program Files」と表記している部分は，インストール時のOS環境変数によって決定されるため，環境によって異なる場合があります。

イベントガイド情報ファイルの読み込みが成功した場合

「KAVB1585-I」のメッセージが統合トレースログに出力されます。このメッセージが出力されていることを確認してください。

イベントガイド情報ファイルの読み込みでエラーがあった場合

「KAVB1586-W」「KAVB1587-E」のメッセージが統合トレースログに出力されます。エラーが発生している場合は，メッセージの示すエラー要因を見直して修正してください。そのあと，再度JP1/IM - Managerをリロードまたは再起動してください。

4.9　対処状況変更時のJP1イベント発行の設定

JP1イベントの対処状況変更によるJP1イベント（3F11）の発行は，対処状況イベント定義ファイル（processupdate.conf）で設定します。

対処状況イベント定義ファイル（processupdate.conf）をテキストエディターなどで編集する。

JP1/IM - Managerを起動する。

起動後に設定内容が反映されます。

JP1イベント発行の設定について

対処状況イベント定義ファイル（processupdate.conf）について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「対処状況イベント定義ファイル（processupdate.conf）」（2.　定義ファイル）

4.10　固有の属性付加の設定

JP1イベントに固有の属性を付加するための手順を説明します。

JP1/Baseの属性付加設定ファイルにイベントの属性付加の定義を記述する。

属性付加設定ファイルには，属性を付加するための条件と条件成立時に付加する拡張属性を定義します。

属性付加条件の指定形式は，JP1/Baseのイベントフィルターで指定します。

拡張属性名の先頭7バイトは「JP1ADD_」から始まる名称を指定します。

属性付加設定ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

属性付加設定ファイルに設定する内容の例

# Event : Extended attribute adding setting

add

filter

# input Event-filter

B.ID IN 111

end-filter

# input Extended-attribute

E.JP1ADD_SYSTEMNAME SystemA

end-add

JP1/Baseを起動，またはjevextreloadコマンドを実行する。

jevextreload [-h イベントサーバ名] {-recv | -send}

属性付加設定ファイルが有効になります。

拡張属性のE.JP1ADD_SYSTEMNAMEを自動アクションや各種フィルターなどの条件にする。

なお，属性付加設定ファイル，およびjevextreloadコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

4.11　固有の拡張属性の表示および指定の設定

［イベントコンソール］画面のイベント一覧や［イベント詳細］画面に固有の拡張属性を任意の項目名で表示したり，イベント条件に固有の拡張属性を任意の項目名で指定したりするための設定手順を説明します。

なお，WWWページ版のJP1/IM - Viewの場合はイベント拡張属性定義ファイル（拡張ファイル）に定義した項目名をイベント一覧に表示できません。

イベント拡張属性定義ファイル（拡張ファイル）のファイル名を変更する。

JP1/IM - Managerをインストールすると，イベント拡張属性定義ファイル（拡張ファイル）のテンプレートとなるファイルが格納されます。イベント拡張属性定義ファイル（拡張ファイル）は，JP1/IM - Managerの動作言語ごとに定義します。該当する言語のファイル名から先頭の「template_」を削除して，ファイル名を変更します。

イベント拡張属性定義ファイル（拡張ファイル）の格納先を次に示します。

表4‒8　イベント拡張属性定義ファイル（拡張ファイル）の格納先

OS

格納先

Windows

物理ホスト

Consoleパス¥conf¥console¥attribute¥extend

論理ホスト

共有フォルダ¥JP1Cons¥conf¥console¥attribute¥extend

UNIX

物理ホスト

/etc/opt/jp1cons/conf/console/attribute/extend

論理ホスト

共有ディレクトリ/jp1cons/conf/console/attribute/extend

動作言語ごとのファイル名と変更後のファイル名を次に示します。

表4‒9　イベント拡張属性定義ファイル（拡張ファイル）のファイル名

言語

格納されているファイル名

変更後のファイル名

日本語

template_extend_attr_ja.conf

extend_attr_ja.conf

英語

template_extend_attr_en.conf

extend_attr_en.conf

中国語

template_extend_attr_zh.conf

extend_attr_zh.conf

拡張属性定義ファイル（拡張ファイル）を編集する。

JP1/IM - Managerのイベント拡張属性定義ファイル（拡張ファイル）に，固有の拡張属性の項目名を定義します。編集が必要なパラメーターを次に示します。

attr name="E.属性名",  title="項目名";

定義例を次に示します。

@encode UTF-8
@file type="extended-attributes-definition", version="0300";
@define-block type="event-attr-def";
attr name="E.SYSTEM",  title="システム名";
attr name="E.ROLE ",   title="サーバ用途";
@define-block-end;

イベント拡張属性定義ファイル（拡張ファイル）の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「イベント拡張属性定義ファイル（拡張ファイル）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

なお，JP1/IMには，イベント拡張属性定義ファイル（拡張ファイル）の記述内容をチェックするためのコマンド「jcoattrfcheck」が用意されています。このコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoattrfcheck」（1.　コマンド）を参照してください。

jco_spmd_reloadコマンドを実行して，イベント拡張属性定義ファイル（拡張ファイル）をJP1/IM - Managerに反映する。

JP1/IM - Managerが起動している場合は，jco_spmd_reloadコマンドを実行して，イベント拡張属性定義ファイル（拡張ファイル）をJP1/IM - Managerに反映してください。JP1/IM - Managerが起動していない場合は，JP1/IM - Managerが起動するタイミングで反映されます。

jco_spmd_reloadコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jco_spmd_reload」（1.　コマンド）を参照してください。

JP1/IM - ViewからJP1/IM - Manager（セントラルコンソール）にログインする。

JP1/IM - ViewからJP1/IM - Manager（セントラルコンソール）にログインすると，JP1/IM - Managerに定義したイベント拡張属性定義ファイル（拡張ファイル）の内容がJP1/IM - Viewの画面に反映されます。JP1/IM - Managerにイベント拡張属性定義ファイル（拡張ファイル）を反映したタイミングで，JP1/IM - Viewを接続している場合は，JP1/IM - Viewの再起動が必要です。

なお，ここで設定した固有の拡張属性の項目名をイベント一覧に表示するには，［ユーザー環境設定］画面で表示項目に追加する必要があります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「5.9.1　JP1イベントの固有の拡張属性を表示する（固有の拡張属性表示）」を参照してください。

メモ

イベント拡張属性定義ファイル（拡張ファイル）に固有の拡張属性を定義した場合，イベントレポート出力でCSV出力する際に，基本属性，共通の拡張属性，およびIM属性と同じように1件の固有の拡張属性に一つの列を割り当てて出力できます。1件の固有の拡張属性に一つの列を割り当てて出力する機能を有効にするかどうかは，イベントレポート出力環境定義ファイル（evtreport.conf）のPROGRAM_SPECIFIC_EX_ATTR_COLUMNパラメーターで指定します。なお，新規にインストールした場合は有効です。10-50以前からバージョンアップした場合は無効です。必要に応じて，イベントレポート出力環境定義ファイルを設定してください。

イベントレポート出力環境定義ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「イベントレポート出力環境定義ファイル（evtreport.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

4.12　ユーザー独自のイベント属性（拡張属性の固有情報）を表示する手順

ユーザー独自のイベント属性（拡張属性の固有情報）を表示するための作業手順を示します。

なお，JP1/IMで作業に入る前に，JP1/Baseで独自イベントを発行できるようにするための作業が必要です。JP1/Baseでの独自イベントを発行できるようにする方法については，マニュアル「JP1/Base 関数リファレンス」を参照してください。

また，独自イベントは，JP1/Baseでjevsendおよびjevsenddコマンドを使用して発行することもできます。その場合にも，イベント拡張属性定義ファイルの設定などが必要になることがあります。JP1/Baseでjevsendおよびjevsenddコマンドを使用して独自イベントを発行できるようにする方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/IMでの作業の流れは次のとおりです。

定義ファイルを作成する。

JP1/IM - Managerがインストールされたマシン上に，次の定義ファイルを作成します。

イベント拡張属性定義ファイル

表示したいユーザー独自のイベント属性を定義します。

オブジェクトタイプ定義ファイル

ユーザー独自のイベント属性をJP1/IM - Viewの画面のどの表示項目に表示するかを定義します。

定義ファイルを有効にする。

それぞれの作業の詳細を次項から説明します。例として次に示すJP1イベントを仮定し，そのイベント属性を表示するための定義ファイルの作成方法を説明します。

例として取り上げるJP1イベント

Windows上で動作する「SAMPLE」という名称のアプリケーションが，起動・停止時に発行する開始イベントと異常終了イベントを例として取り上げます。

それぞれのイベントの詳細を次に示します。

表示するJP1イベントの種類

SAMPLEアプリケーションの開始時に発行されるJP1イベント（開始イベント）

イベントID：0x00000001

メッセージ：「SAMPLEアプリケーションを開始します。」

SAMPLEアプリケーションの異常終了時に発行されるJP1イベント（異常終了イベント）

イベントID：0x00000002

メッセージ：「SAMPLEアプリケーションが異常終了しました。」

開始イベントのイベント属性定義（拡張属性(extattrs)）

SAMPLEアプリケーションの開始イベントには，次の属性が定義されています。

表4‒10　開始イベントの属性

属性の種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

−

0x00000001

メッセージ

−

「SAMPLEアプリケーションを開始します。」

拡張属性

（共通情報）

重大度

SEVERITY

Notice

ユーザー名

USER_NAME

SAMPLE_USER

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/COMPANY/APP1/SAMPLE_PRODUCT

（プロダクトの名称）

オブジェクトタイプ

OBJECT_TYPE

SAMPLE

オブジェクト名

OBJECT_NAME

SAMPLE_NAME

登録名タイプ

ROOT_OBJECT_TYPE

ROOT_SAMPLE

登録名

ROOT_OBJECT_NAME

ROOT_SAMPLE_NAME

オブジェクトID

OBJECT_ID

SAMPLE_ID

事象種別

OCCURRENCE

START

開始時刻

START_TIME

SAMPLEアプリケーションの開始時刻。UTC 1970年1月1日 00:00:00からの秒数。

プラットフォーム種別

PLATFORM

NT

バージョン情報

ACTION_VERSION

0600

拡張属性

（固有情報）

SAMPLE共通属性1

COMMON_ATTR1

NATIVE

SAMPLE共通属性2

COMMON_ATTR2

TRUE

SAMPLE開始属性1

START_ATTR1

SAMPLE1

SAMPLE開始属性2

START_ATTR2

SAMPLE2

（凡例）

−：なし

異常終了イベントのイベント属性定義（拡張属性(extattrs)）

SAMPLEアプリケーションの異常終了イベントには，次の属性が定義されています。

表4‒11　異常終了イベントの属性

属性の種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

−

0x00000002

メッセージ

−

「SAMPLEアプリケーションが異常終了しました。」

拡張属性

（共通情報）

重大度

SEVERITY

Error

ユーザー名

USER_NAME

SAMPLE_USER

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/COMPANY/APP1/SAMPLE_PRODUCT

（プロダクトの名称）

オブジェクトタイプ

OBJECT_TYPE

SAMPLE

オブジェクト名

OBJECT_NAME

SAMPLE_NAME

登録名タイプ

ROOT_OBJECT_TYPE

ROOT_SAMPLE

登録名

ROOT_OBJECT_NAME

ROOT_SAMPLE_NAME

オブジェクトID

OBJECT_ID

SAMPLE_ID

事象種別

OCCURRENCE

END

終了時刻

END_TIME

SAMPLEアプリケーションの終了時刻。UTC 1970年1月1日 00:00:00からの秒数。

終了コード

RESULT_CODE

SAMPLEアプリケーション終了時の終了コード

プラットフォーム種別

PLATFORM

NT

バージョン情報

ACTION_VERSION

0600

拡張属性

（固有情報）

SAMPLE共通属性1

COMMON_ATTR1

NATIVE

SAMPLE共通属性2

COMMON_ATTR2

TRUE

SAMPLE終了属性1

END_ATTR1

SAMPLE1

SAMPLE終了属性2

END_ATTR2

SAMPLE2

（凡例）

−：なし

4.12.1　定義ファイルを作成する

ユーザー独自のイベント属性を表示する際，イベント拡張属性定義ファイルおよびオブジェクトタイプ定義ファイルを作成する必要があります。ここでは，それぞれのファイルについて説明します。

(1)　イベント拡張属性定義ファイル

イベント拡張属性定義ファイルでは，表示したい独自イベントに設定されているイベント属性のうち，詳細情報として表示したいイベント属性だけを定義します。基本属性，および拡張属性の共通情報部分は自動的に設定されるため，定義の必要はありません。固有情報部分だけを定義します。イベント拡張属性定義ファイルの格納先を次に示します。

Windowsの場合

Consoleパス¥conf¥console¥attribute¥

クラスタ運用の場合は，共有フォルダ¥jp1cons¥conf¥console¥attribute¥となります。

UNIXの場合

/etc/opt/jp1cons/conf/console/attribute/

クラスタ運用の場合は，共有ディレクトリ/jp1cons/conf/console/attribute/となります。

定義の反映時期

JP1/IM - Managerを再起動したあとに有効になります。

イベント拡張属性定義ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「イベント拡張属性定義ファイル」（2.　定義ファイル）を参照してください。

なお，JP1/IMには，イベント拡張属性定義ファイルの記述内容をチェックするためのコマンド「jcoattrfcheck」が用意されています。このコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoattrfcheck」（1.　コマンド）を参照してください。

定義例

前述の「SAMPLE」というアプリケーションが発行する独自イベントについてイベント拡張属性定義ファイルに定義をする例を示します。この定義ファイルでは，一つのアプリケーションが発行するすべてのJP1イベントの属性をまとめて定義します。この例では，SAMPLEアプリケーションが発行するイベントID 00000001および00000002のJP1イベントの属性をまとめて記述してあります。

この例では次のファイル名を使用します。

company_sample_attr_ja.conf

このファイル名は，「company」という会社のSAMPLEアプリケーションであることを表します。

イベント拡張属性定義ファイルの定義例を次に示します。

図4‒1　イベント拡張属性定義ファイルの定義例

(2)　オブジェクトタイプ定義ファイルの作成

オブジェクトタイプ定義ファイルには，表示したい独自イベントの拡張属性値，およびJP1/IM - Viewの画面（［重要イベント定義］画面，［イベント取得条件設定］画面など）の［オブジェクトタイプ］および［登録名タイプ］に表示される項目を定義します。この定義ファイルは，JP1イベントの詳細情報を表示するために必要です。オブジェクトタイプ定義ファイルの格納先を次に示します。

Windowsの場合

Consoleパス¥conf¥console¥object_type¥

クラスタ運用の場合は，共有フォルダ¥jp1cons¥conf¥console¥object_type¥となります。

UNIXの場合

/etc/opt/jp1cons/conf/console/object_type/

クラスタ運用の場合は，共有ディレクトリ/jp1cons/conf/console/object_type/となります。

反映時期

JP1/IM - Viewを再起動したあとに有効になります。

オブジェクトタイプ定義ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「オブジェクトタイプ定義ファイル」（2.　定義ファイル）を参照してください。

定義例

前述の「SAMPLE」というアプリケーションが発行する独自イベントについてオブジェクトタイプ定義ファイルに定義をする例を示します。この例では，ROOT_OBJECT_TYPEとOBJECT_TYPEに新しい定義を追加しているので，オブジェクト定義ファイルに定義する必要があります。

この例では次のファイル名を使用します。

company_sample_obj.ja

このファイル名は，「company」という会社のSAMPLEアプリケーションであることを表します。

オブジェクトタイプ定義ファイルの定義例を次に示します。

[ObjectType]

# 拡張属性値， リスト表示文字列， コメント

ROOT_SAMPLE, ROOT_SAMPLE //サンプルのルートオブジェクト名

SAMPLE, SAMPLE //サンプルのオブジェクト名

[End]

4.12.2　定義ファイルを有効にする

定義ファイルが有効になる契機は，ファイルによって異なります。有効になる契機を次に示します。

表4‒12　定義ファイルが有効になる契機

定義ファイル名

有効になる契機

イベント拡張属性定義ファイル

jco_spmd_reloadコマンドの実行時，またはJP1/IM - Managerの再起動時

オブジェクトタイプ定義ファイル

JP1/IM - Viewの再起動時

4.13　重大度変更機能の設定

重大度変更機能を設定するための手順を説明します。なお，重大度変更機能は，統合監視DBを使用する場合の機能です。手順を次に示します。

4.13.1　［重大度変更定義設定］画面から設定する手順

(1)　重大度変更定義を新規に作成する

重大度変更定義を新規に作成する手順を次に示します。

イベントの重大度変更機能が有効になっていることを確認する。

jcoimdefコマンドを実行し，-chsevオプションを確認してください。無効になっている場合は，jcoimdefコマンドを使用し，イベントの重大度変更機能を有効にしてください。デフォルトは無効です。重大度変更機能を有効にした場合は，JP1/IM - Managerを再起動してください。jcoimdefコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

［イベントコンソール］画面から［オプション］−［重大度変更定義］を選択する。

［重大度変更定義一覧］画面が表示されます。

新規に作成する場合は［追加］ボタンをクリック，既存の重大度変更定義を流用する場合は［複製］ボタンをクリックしたあと［編集］ボタンをクリックする。

［追加］ボタンをクリックすると，［重大度変更定義設定］画面が表示されます。

［複製］ボタンをクリックすると，「コピー 重大度変更定義名」がフィルターに追加されます。この場合は「コピー 重大度変更定義名」を選択し，［編集］ボタンをクリックして［重大度変更定義設定］画面を表示します。

［重大度変更定義設定］画面で，重大度の設定をする。

重大度を変更するイベント条件の設定をします。そのあと，［変更後の重大度］から変更後の重大度を選択して，［OK］ボタンをクリックします。

［重大度変更定義一覧］画面で，［適用］ボタンをクリックして有効にする。

［重大度変更定義設定］画面で設定した重大度変更定義を，［重大度変更定義一覧］画面から選択して，［適用］チェックボックスをチェックして有効にします。複数の重大度変更定義を設定したい場合は，手順3〜5を繰り返します。

確認のダイアログボックスで［はい］ボタンをクリックする。

(2)　重大度変更定義を変更する

既存の重大度変更定義の内容を変更する手順を次に示します。

イベントの重大度変更機能が有効になっていることを確認する。

jcoimdefコマンドを実行し，-chsevオプションを確認してください。無効になっている場合は，jcoimdefコマンドを使用し，イベントの重大度変更機能を有効にしてください。デフォルトは無効です。重大度変更機能を有効にした場合は，JP1/IM - Managerを再起動してください。jcoimdefコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

［イベントコンソール］画面の［オプション］−［重大度変更定義］を選択する。

［重大度変更定義一覧］画面が表示されます。

［重大度変更定義一覧］画面で変更したい重大度変更定義を選択して，［編集］ボタンをクリックする。

［重大度変更定義設定］画面が表示されます。

［重大度変更定義設定］画面で，重大度を変更する。

重大度を変更するイベント条件の設定をします。そのあと，［変更後の重大度］から変更後の重大度を選択して，［OK］ボタンをクリックします。

［重大度変更定義一覧］画面で，［適用］チェックボックスをチェックして有効にする。

［重大度変更定義設定］画面で，設定した重大度変更定義を［重大度変更定義一覧］画面から選択して，［適用］チェックボックスをチェックして有効にします。

複数のイベントを設定したい場合は，手順3〜5を繰り返します。

確認のダイアログボックスで［はい］ボタンをクリックする。

(3)　重大度変更定義を削除する

既存の重大度変更定義を削除する手順を次に示します。

イベントの重大度変更機能が有効になっていることを確認する。

jcoimdefコマンドを実行し，-chsevオプションを確認してください。無効になっている場合は，jcoimdefコマンドを使用し，イベントの重大度変更機能を有効にしてください。デフォルトは無効です。重大度変更機能を有効にした場合は，JP1/IM - Managerを再起動してください。jcoimdefコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

［イベントコンソール］画面の［オプション］−［重大度変更定義］を選択する。

［重大度変更定義一覧］画面が表示されます。

［重大度変更定義一覧］画面で削除したい重大度変更定義を選択して，［削除］ボタンをクリックする。

選択した重大度変更定義が削除されます。

確認のダイアログボックスで［はい］ボタンをクリックする。

4.13.2　重大度変更定義ファイルから設定する手順

イベントの重大度変更機能が有効になっていることを確認する。

jcoimdefコマンドを実行し，-chsevオプションを確認してください。無効になっている場合は，jcoimdefコマンドを使用し，イベントの重大度変更機能を有効にしてください。デフォルトは無効です。重大度変更機能を有効にした場合は，JP1/IM - Managerを再起動してください。jcoimdefコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

重大度変更定義ファイルを編集する。

編集する内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「5.9.4　JP1イベントの重大度を変更する」を参照してください。

jco_spmd_reloadコマンドを実行するか，JP1/IM - Managerを再起動する。

手順1で重大度変更機能を無効から有効に変更した場合は，JP1/IM - Managerを再起動する必要があります。

重大度変更機能が有効になっている状態で，重大度変更定義ファイルを編集した場合は，jco_spmd_reloadコマンドを実行することで定義を反映できます。jco_spmd_reloadコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jco_spmd_reload」（1.　コマンド）を参照してください。

4.14　表示メッセージ変更機能の設定

表示メッセージ変更機能を設定するための手順を説明します。なお，表示メッセージ変更機能は，統合監視DBを使用する場合の機能です。

表示メッセージ変更機能を設定する方法には，GUIで設定する方法と，表示メッセージ変更定義ファイルで定義し，jco_spmd_reloadコマンドを実行して設定を反映する方法があります。

重要

ただし，GUIからの設定と定義ファイルからの設定を同時にしないでください。GUIからの定義を更新中にユーザーがテキストエディターなどでファイルを更新した場合に，定義ファイルとメモリーに持っているデータが不一致になることがあります。

それぞれの手順を次に示します。

4.14.1　［表示メッセージ変更定義設定］画面から設定する手順

(1)　表示メッセージ変更定義を新規に作成する

表示メッセージ変更定義を新規に作成する手順を次に示します。

イベントの表示メッセージ変更機能が有効になっていることを確認する。

［イベントコンソール］画面で［オプション］-［表示メッセージ変更定義］が表示されるかどうかを確認してください。表示されない場合，統合監視DBを有効にすると表示メッセージ変更機能が有効になります。表示メッセージ変更機能を有効にした場合は，JP1/IM - Managerを再起動してください。

また，10-50以前からバージョンアップインストール後に，jimdbupdateコマンドでIMデータベースを更新していない場合は，IMデータベースを更新してください。jimdbupdateコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jimdbupdate」（1.　コマンド）を参照してください。

［イベントコンソール］画面から［オプション］-［表示メッセージ変更定義］を選択する。

［表示メッセージ変更定義一覧］画面が表示されます。

新規に作成する場合は［追加］ボタンをクリック，既存の表示メッセージ変更定義を流用する場合は［複製］ボタンをクリックしたあと［編集］ボタンをクリックする。

［追加］ボタンをクリックすると，［表示メッセージ変更定義設定］画面が表示されます。

［複製］ボタンをクリックすると，「コピー 複製元の表示メッセージ変更定義名」がフィルターに追加されます。この場合は「コピー 複製元の表示メッセージ変更定義名」を選択し，［編集］ボタンをクリックして［表示メッセージ変更定義設定］画面を表示します。

［表示メッセージ変更定義設定］画面で，表示メッセージ変更の設定をする。

表示メッセージを変更するイベント条件の設定をします。そのあと，［表示変更後のメッセージ］で変更後のメッセージの形式を設定します。イベント引き継ぎ情報の変換機能を指定すると，メッセージの文字や数値の表示形式を見やすく統一できます。イベント引き継ぎ情報の変換機能の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「表示メッセージ変更定義ファイル（jcochmsg.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。設定後に［OK］ボタンをクリックします。

［表示メッセージ変更定義一覧］画面で，［適用］ボタンをクリックして有効にする。

［表示メッセージ変更定義設定］画面で設定した表示メッセージ変更定義を，［表示メッセージ変更定義一覧］画面から選択して，［適用］チェックボックスをチェックして有効にします。複数の表示メッセージ変更定義を設定したい場合は，手順3〜5を繰り返します。

確認のダイアログボックスで［はい］ボタンをクリックする。

(2)　表示メッセージ変更定義を変更する

既存の表示メッセージ変更定義の内容を変更する手順を次に示します。

イベントの表示メッセージ変更機能が有効になっていることを確認する。

［イベントコンソール］画面で［オプション］-［表示メッセージ変更定義］が表示されるかどうかを確認してください。表示されない場合，統合監視DBを有効にすると表示メッセージ変更機能が有効になります。表示メッセージ変更機能を有効にした場合は，JP1/IM - Managerを再起動してください。

［イベントコンソール］画面の［オプション］−［表示メッセージ変更定義］を選択する。

［表示メッセージ変更定義一覧］画面が表示されます。

［表示メッセージ変更定義一覧］画面で変更したい表示メッセージ変更定義を選択して，［編集］ボタンをクリックする。

［表示メッセージ変更定義設定］画面が表示されます。

［表示メッセージ変更定義設定］画面で，表示メッセージを変更する。

表示メッセージを変更するイベント条件の設定をします。そのあと，［表示変更後のメッセージ］で変更後のメッセージの形式を設定します。イベント引き継ぎ情報の変換機能を指定すると，メッセージの文字や数値の表示形式を見やすく統一できます。イベント引き継ぎ情報の変換機能の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「表示メッセージ変更定義ファイル（jcochmsg.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。設定後に［OK］ボタンをクリックします。

［表示メッセージ変更定義一覧］画面で，［適用］チェックボックスをチェックして有効にする。

［表示メッセージ変更定義設定］画面で設定した表示メッセージ変更定義を，［表示メッセージ変更定義一覧］画面から選択して，［適用］チェックボックスをチェックして有効にします。複数のイベントを設定したい場合は，手順3〜5を繰り返します。

確認のダイアログボックスで［はい］ボタンをクリックする。

(3)　表示メッセージ変更定義を削除する

既存の表示メッセージ変更定義を削除する手順を次に示します。

イベントの表示メッセージ変更機能が有効になっていることを確認する。

［イベントコンソール］画面で［オプション］-［表示メッセージ変更定義］が表示されるかどうかを確認してください。表示されない場合，統合監視DBを有効にすると表示メッセージ変更機能が有効になります。表示メッセージ変更機能を有効にした場合は，JP1/IM - Managerを再起動してください。

［イベントコンソール］画面の［オプション］−［表示メッセージ変更定義］を選択する。

［表示メッセージ変更定義一覧］画面が表示されます。

［表示メッセージ変更定義一覧］画面で削除したい表示メッセージ変更定義を選択して，［削除］ボタンをクリックする。

選択した表示メッセージ変更定義が削除されます。

確認のダイアログボックスで［はい］ボタンをクリックする。

4.14.2　表示メッセージ変更定義ファイルから設定する手順

イベントの表示メッセージ変更機能が有効になっていることを確認する。

［イベントコンソール］画面で［オプション］-［表示メッセージ変更定義］が表示されるかどうかを確認してください。表示されない場合，統合監視DBを有効にすると表示メッセージ変更機能が有効になります。表示メッセージ変更機能を有効にした場合は，JP1/IM - Managerを再起動してください。

また，10-50以前からバージョンアップインストール後に，jimdbupdateコマンドでIMデータベースを更新していない場合は，IMデータベースを更新してください。jimdbupdateコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jimdbupdate」（1.　コマンド）を参照してください。

表示メッセージ変更定義ファイルを編集する。

編集する内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「5.9.5(2)　表示メッセージ変更定義ファイルから表示メッセージ変更定義を設定する」を参照してください。

jco_spmd_reloadコマンドを実行するか，JP1/IM - Managerを再起動する。

表示メッセージ変更機能が有効になっている状態で，表示メッセージ変更定義ファイルを編集した場合は，jco_spmd_reloadコマンドを実行することで定義を反映できます。jco_spmd_reloadコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jco_spmd_reload」（1.　コマンド）を参照してください。

JP1/IM - ViewからJP1/IM - Manager（セントラルコンソール）にログインする。

JP1/IM - ViewからJP1/IM - Manager（セントラルコンソール）にログインすると，JP1/IM - Managerに定義した表示メッセージ変更定義ファイルの内容がJP1/IM - Viewの画面に反映されます。JP1/IM - Viewを接続して，［表示メッセージ変更定義設定］画面，または［表示メッセージ変更定義一覧］画面を表示中に，表示メッセージ変更定義ファイルを反映した場合は，［表示メッセージ変更定義設定］画面では［キャンセル］ボタン，［表示メッセージ変更定義一覧］画面では［閉じる］ボタンで閉じて，再度画面を開いてください。

4.14.3　表示メッセージ変更後のイベントを発行する手順

表示メッセージ変更後イベントを発行するための設定手順を次に示します。

表示メッセージ変更後イベント環境定義ファイルを編集する。

"SEND_CHANGE_MESSAGE_EVENT"=dword:に「00000001」を指定します。

表示メッセージ変更後イベント環境定義ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「表示メッセージ変更後イベント環境定義ファイル（chmsgevent.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

jbssetcnfコマンドを実行する。

JP1/Baseのjbssetcnfコマンドで，表示メッセージ変更後イベント環境定義ファイルの内容をJP1共通定義情報に反映します。jbssetcnfコマンドについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/IM - Managerを再起動する。

表示メッセージ変更後にイベントが発行されるようになります。なお，表示メッセージ変更後にイベントを発行する場合は，イベントを再取得しないように，イベント取得フィルターでイベントIDが00006400のイベントを除外条件に設定してください。イベント取得フィルターの詳細については，「4.2.4　イベント取得フィルターを設定する」を参照してください。

4.15　発生元ホストのマッピングの設定

発生元ホストをマッピングするための手順を説明します。発生元ホストのマッピングは，統合監視DBを使用している場合に利用できます。

発生元ホストのマッピングを設定する手順を次に示します。

発生元ホストのマッピングを有効にする。

jcoimdef -hostmap ON

jcoimdefコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

発生元ホストマッピング定義ファイルを編集する。※

発生元ホストマッピング定義ファイルを編集します。この定義ファイルには，1,000個まで定義を指定できます。

なお，発生元ホストのマッピングを有効にすると次の表のJP1イベントが自動的にマッピングされます。次の表以外のJP1イベントについては個別に設定する必要があります。また，発生元ホストマッピング定義ファイルに次の表に該当するイベントを定義しても，次の表のマッピングが優先されます。

表4‒13　マッピングされるJP1イベント

項番

製品名

マッピングされるJP1イベント

マッピング元の属性名

備考

1

JP1/Base

イベントIDが3A71，拡張属性「E.PPNAME」が「/HITACHI/JP1/NTEVENT_LOGTRAP」と一致するJP1イベント

B.SOURCESERVER

共通定義設定用ファイル（JP1イベントの属性変更）でJP1イベントの属性変更が設定されている場合に，マッピングされます。

2

イベントIDが次のJP1イベント

3A71

E.A1

共通定義設定用ファイル（JP1イベントの属性変更）でJP1イベントの属性変更が設定されていない場合に，マッピングされます。

3

イベントIDが次のJP1イベント

3A80

E.SNMP_SOURCE

−

4

JP1/AJS2およびJP1/AJS3

イベントIDが次のJP1イベント

4105

4106

4107

4109

410A

4125

4126

4127

E.C0

−

5

JP1/PFM

プロダクト名が次のJP1イベント

/PFM/ALARM_EVENT

/HITACHI/JP1/PFM/ALARM_EVENT

/HITACHI/JP1/PFM/STATE_EVENT

E.JPC_AGENT

−

6

プロダクト名が次のJP1イベント

/HITACHI/JP1/PFM

E.JPC_MGR

−

7

JP1/Cm2/SSO

JP1/Cm2/NNM

JP1/PFM/SSO - Agent for Process

イベントIDが次のJP1イベント

3A80

ホスト名が入っている次の属性のどれかがマッピングされます。

E.SNMP_VARBIND1

E.SNMP_VARBIND2

E.SNMP_VARBIND3

E.SNMP_VARBIND6

E.SNMP_VARBIND12

−

8

JP1/PAM

プロダクト名が次のJP1イベント

/HITACHI/JP1/PAM

E.PAM_HOSTNAME

−

9

JP1/SCIM

イベントIDが次のJP1イベント

432B

432C

E.SCIM_AGENT_ADDR

−

10

Cosminexus

イベントIDが次のJP1イベント

12000

12080

E.HOST_NAME

−

11

JP1/ServerConductor

プロダクト名が次のJP1イベント

/HITACHI/SYSTEM_MANAGER

E.HSM_SERVER

−

12

JP1/IM - EG for NNMi

イベントIDが次のJP1イベント

6100

E.NNMI_SRC_NODE_NAME

−

13

JP1/Console Agent for VOS3

イベントIDが次のJP1イベント

・11503

・11504

・11505

・11506

・11516

・11520

・11521

・11522

・11523

・1159F

イベントIDが11502，または1150Aで，オブジェクトタイプが「CPN」と一致するJP1イベント

E.CIF_PNAM

−

14

JP1/NETM/DM

イベントIDが次のJP1イベント

10110

10112

10111

10410

10411

10412

E.A2

−

15

イベントIDが次のJP1イベント

10420

10421

10422

E.O3

−

16

JP1/IM - MO

イベントIDが次のJP1イベント

6400

E.EVTSRC_INFO

−

17

JP1/IM - Manager

イベントIDが次のJP1イベント

3A71

E.A1

−

18

イベントIDが次のJP1イベント

6400

E.EVTSRC_INFO

表示メッセージ変更後のイベントを発行する機能が有効の場合に発行される表示メッセージ変更後のイベントです。

（凡例）

−：なし

編集する内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「発生元ホストマッピング定義ファイル（user_hostmap.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

注※

リモート監視ログファイルトラップの場合は設定に関係なく，発生元ホスト名（E.JP1_SOURCEHOST）が設定されます。このため，発生元ホストマッピング定義ファイルを編集する必要はありません。

JP1/IM - Managerを再起動する。

手順1で発生元ホストのマッピングを無効から有効に変更した場合は，JP1/IM - Managerを再起動する必要があります。

発生元ホストのマッピングを有効にしている状態で，発生元ホストマッピング定義ファイルを編集した場合は，jco_spmd_reloadコマンドを実行することで定義を反映できます。

jco_spmd_reloadコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jco_spmd_reload」（1.　コマンド）を参照してください。

4.16　ログインユーザーごとのJP1/IM - Viewの設定

JP1/IM - ManagerにログインするJP1ユーザーごとに，JP1/IM - ViewのGUI環境を設定します。ビューアーのメモリー上にJP1イベントをバッファリングするバッファーサイズや，イベントの表示項目などを設定できます。

4.16.1　JP1/IM - Viewの設定項目

必要に応じて設定をカスタマイズしてください。設定する項目を次に示します。

表示内容を自動更新するかどうか，および自動更新をする場合の更新間隔

表示できないJP1イベントがある場合は，間隔を短くします。

［イベントコンソール］画面に表示できるJP1イベントの数（スクロールバッファー）

表示できないJP1イベントがある場合は，数を増やします。

使用するメモリー量を減らしたい場合は，数を減らします。

［イベントコンソール］画面の更新時のイベント取得件数

検索時のイベント取得件数

イベント一覧の表示項目

イベント一覧の列に表示する項目を，追加・削除できます。

設定できる項目は，重大度，登録時刻，登録ホスト名，ユーザー名，メッセージ，オブジェクトタイプ，イベントID，開始時刻，終了時刻，プロダクト名，オブジェクト名，登録名タイプ，登録名，到着時刻，アクション，事象種別，イベントDB内通し番号，発行元プロセスID，発行元ユーザーID，発行元グループID，発行元ユーザー名，発行元グループ名，発行元イベントDB内通し番号，種別，アクション種別，重大度(変更前)，重大度変更，メッセージ(変更後)，表示メッセージ変更，表示メッセージ変更定義名，発生元ホスト名，メモ，固有の拡張属性です。重大度変更機能が無効な場合，重大度(変更前)，重大度変更は表示できません。表示メッセージ変更機能が無効な場合，メッセージ(変更後)，表示メッセージ変更，表示メッセージ変更定義名は表示できません。またメモ情報の設定が無効な場合，メモは表示できません。発生元ホストのマッピングを有効にしていない場合は，発生元ホスト名が表示できません。固有の拡張属性は，イベント拡張属性定義ファイル（拡張ファイル）に定義した項目名が表示されます。

［イベントコンソール］画面で表示しているページの状態を保存するかどうか

［イベントコンソール］画面で選択中のページ（［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページ）の表示フィルター，および表示フィルターチェックボックスの状態をJP1/IM - Viewのログアウト時に保存し，ログイン時に復元するかどうかを設定できます。

［イベントコンソール］画面のイベント一覧に表示される項目の列幅を保存するかどうか

イベント一覧に表示される項目の列幅は，マウスでドラッグすることによって任意の幅に変更できます。一つのページ（例：［イベント監視］ページ）で列幅を変更すると，ほかの二つのページ（例：［重要イベント］ページおよび［イベント検索］ページ）の列幅も変更されます。ログアウト時にそのときの列幅の大きさを保存するかどうかを設定できます。

［イベントコンソール］画面のイベント一覧の文字のフォントサイズ

イベント一覧に表示される文字のフォントサイズを12〜72ポイントの範囲で変更できます。フォントサイズを大きくすると，大画面モニターを離れて見るような運用でも文字が見やすくなります。フォントサイズを変更できるのは，イベント一覧の［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページおよび［イベント検索］ページに表示されるイベント一覧の文字です。

［イベントコンソール］画面のイベント一覧に表示される特定のイベントに背景色を付けるかどうか

［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページおよび［イベント検索］ページに表示される特定のイベントに背景色が付くように設定できます。

背景色が付く対象となるイベントは，重大度が「緊急（Emergency）」，「警戒（Alert）」，「致命的（Critical）」，「エラー（Error）」，「警告（Warning）」，「通知（Notice）」，「情報（Information）」および「デバッグ（Debug）」のイベントです。

なお，イベントの文字色と背景色は，システムカラー定義ファイル（systemColor.conf）で変更できます。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「システムカラー定義ファイル（systemColor.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

繰り返しイベントを集約して表示するかどうか

繰り返しイベントの集約表示機能を使用して，短時間に大量に発生した同一内容のイベントを集約して［イベントコンソール］画面に表示するかどうかを設定できます。

［集約表示］の［有効］チェックボックスをチェックして，集約中イベントのタイムアウト時間を設定してください。

［集約表示］の設定を変更する場合，設定が有効になったあと受信したイベントから新しい設定でイベント集約が開始されます。また，設定を変更したあと再ログインすると，新しい設定でイベント集約が開始されます。

なお，繰り返しイベントの監視抑止機能を有効にした場合，繰り返しイベントの集約表示機能は使用できません。

［コマンド実行］画面での実行結果表示行数

指定期間のイベント表示

4.16.2　JP1/IM - Viewの設定手順

設定はJP1/IM - Viewの［ユーザー環境設定］画面を使用します。なお，ここで設定した内容はJP1/IM - ManagerにログインするJP1ユーザーごとに保持されます。手順を次に示します。

［ユーザー環境設定］画面を起動する。

［イベントコンソール］画面で［オプション］−［ユーザー環境設定］を選択します。

パラメーターを調整する。

必要に応じて，各パラメーターを調整してください。

設定できるパラメーターについては，次の説明を参照してください。

JP1ユーザー環境の設定について

［ユーザー環境設定］画面について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「2.24　［ユーザー環境設定］画面」

重要

ユーザープロファイルにも上記の設定についての定義内容が記述されていますが，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「ユーザープロファイル（defaultUser | profile_ユーザー名）」「記述内容」に記載がない属性および属性値についてはユーザープロファイルから直接変更しないでください。変更した場合，JP1/IM - Viewは正しく動作しないことがあります。

4.17　連携製品のモニター起動の設定

モニター起動とは，［イベントコンソール］画面に表示されているJP1イベントから，そのJP1イベントに関連するアプリケーションの画面を起動する機能です。モニター起動によってほかの製品と連携する場合には，その製品の稼働環境（サポートOSやブラウザーなど）を事前に確認してください。

重要

連携製品によっては，連携製品側で定義ファイルを用意していることがあります。各製品がモニター起動に対応しているかどうかや設定手順の詳細については，各製品のマニュアルを参照して確認してください。

なお，連携製品側で提供している定義ファイルについても，配置先のJP1/IM - Managerが動作する文字コードを使用してください。

4.17.1　モニター画面を呼び出す手順

モニター画面呼び出しをするための作業手順を示します。作業の流れは次のとおりです。

モニター画面呼び出しをするための画面を決める。

定義ファイルを作成する。

次の定義ファイルを作成します。

モニター画面呼び出し定義ファイル

この定義ファイルでは，どのJP1イベントが発行されたときにどの画面を呼び出すかを定義します。この定義ファイルは，JP1/IM - Managerがインストールされたマシン上に作成します。

この定義ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「モニター画面呼び出し定義ファイル」（2.　定義ファイル）を参照してください。

アプリケーション実行定義ファイル

この定義ファイルでは，モニター画面呼び出し定義ファイルで定義されたアプリケーション実行定義識別子とパスの関連づけを定義します。この定義ファイルは，JP1/IM - Viewがインストールされたマシン上に作成します。

この定義ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「アプリケーション実行定義ファイル」（2.　定義ファイル）を参照してください。

jco_spmd_reloadコマンドを実行して，モニター画面呼び出し定義ファイルをJP1/IM - Managerに反映する。

JP1/IM - Managerが起動している場合は，jco_spmd_reloadコマンドを実行して，モニター画面呼び出し定義ファイルをJP1/IM - Managerに反映してください。JP1/IM - Managerが起動していない場合は，JP1/IM - Managerが起動するタイミングで反映されます。jco_spmd_reloadコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jco_spmd_reload」（1.　コマンド）を参照してください。

JP1/IM - ViewからJP1/IM - Manager（セントラルコンソール）にログインする。

JP1/IM - Viewを起動したタイミングで，アプリケーション実行定義ファイルの内容がJP1/IM - Viewに反映されます。また，JP1/IM - Managerにモニター画面呼び出し定義ファイルを反映したタイミングで，JP1/IM - Viewを接続している場合は，JP1/IM - Viewの再起動が必要です。

それぞれの作業の詳細を次項から説明します。

4.17.2　モニター画面呼び出しをするための画面の決定

モニター画面呼び出しをするためには，どのJP1イベントが発行されたときにどの画面を呼び出すか，およびその画面を起動するときにどんな引数を指定するかを決める必要があります。モニター画面呼び出しは，あるJP1イベントを発行したジョブやアプリケーションの詳細画面を呼び出したり，その詳細画面から直接，該当するジョブやアプリケーションを操作したりできるようにすることを目的としています。この目的に適した画面を選んでください。

また，画面起動時に必要な情報はすべてJP1イベントの属性値から引き継ぐことになるので，JP1イベントの属性もあわせて考慮する必要があります。

なお，モニター画面呼び出しによって起動されたアプリケーションのログイン認証などは共通化できないため，必要であればログインを省略するなどの方法（画面起動コマンドのオプション化）をアプリケーションごとにとる必要があります。

4.17.3　定義ファイルの作成

ここでは，モニター画面呼び出し定義ファイルおよびアプリケーション実行定義ファイルに定義する内容，格納場所および定義例を説明します。

(1)　モニター画面呼び出し定義ファイルの作成

モニター画面呼び出し定義ファイルでは，モニター画面呼び出しをするJP1イベントのIDや属性などを定義します。

JP1イベントの属性は，イベント拡張属性定義ファイルの定義と対応させる必要があります。

イベント拡張属性定義ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「イベント拡張属性定義ファイル」（2.　定義ファイル）を参照してください。

また，この定義ファイルでは，呼び出す画面，および画面を呼び出すときの引数を定義します。呼び出す画面を定義するために，アプリケーション実行定義識別子を指定します。アプリケーション実行定義識別子は，モニター画面呼び出し定義ファイルで定義した画面をJP1/IM - View側で識別するためのものです。したがって，モニター画面呼び出し定義ファイルで指定するアプリケーション実行定義識別子を，アプリケーション実行定義ファイルに定義する必要があります。指定したアプリケーション実行定義識別子は，アプリケーション実行定義ファイルによってパスが解決されます。また，実行ファイルの起動時には，モニター画面呼び出し定義ファイルで指定した引数が渡されます。モニター画面呼び出し定義ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「モニター画面呼び出し定義ファイル」（2.　定義ファイル）を参照してください。

なお，JP1/IMには，モニター画面呼び出し定義ファイルの記述内容をチェックするためのコマンド「jcomonitorfcheck」が用意されています。このコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcomonitorfcheck」（1.　コマンド）を参照してください。

(2)　アプリケーション実行定義ファイルの作成

アプリケーション実行定義ファイルには，モニター画面呼び出し定義ファイルで定義されたアプリケーション実行定義識別子とパスの関連づけを定義します。

アプリケーション実行定義ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「アプリケーション実行定義ファイル」（2.　定義ファイル）を参照してください。

なお，JP1/IMには，アプリケーション実行定義ファイルの記述内容をチェックするためにjcoappexecfcheck（Windows限定）コマンドが用意されています。このコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoappexecfcheck（Windows限定）」（1.　コマンド）を参照してください。

4.18　統合機能メニューの設定

［統合機能メニュー］画面から連携製品のGUI（アプリケーション画面）や，WWWページを起動する設定をします。

4.18.1　統合機能メニューから連携製品のGUIを起動するための設定

JP1/IM - Managerと連携する製品の幾つかは，デフォルトで［統合機能メニュー］画面に表示されています。この場合，JP1/IM - Viewと同ホストに連携製品をインストールすると［統合機能メニュー］画面から連携製品のGUI（アプリケーション画面）を起動できます。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「7.3.2　［統合機能メニュー］画面から操作できる機能」を参照してください。

表示されていない製品を新規に登録したい場合に，次からの説明を参照してください。

［統合機能メニュー］画面から連携製品のGUI（アプリケーション画面）を起動するための設定手順を次に示します。

［統合機能メニュー］画面から起動するアプリケーションを決める。

定義ファイルを作成する。

JP1/IM - Viewがインストールされたホストに次の定義ファイルを作成します。

統合機能メニュー定義ファイル

アプリケーション実行定義ファイル

統合機能メニュー定義ファイルおよびアプリケーション実行定義ファイルは，次のフォルダに作成します。

　Viewパス¥conf¥function¥ja¥

JP1/IM - Viewを再起動する。

なお，上記の手順の詳細については，「4.18.4　定義ファイルの作成」を参照してください。設定のための前提条件，設定例などについて説明しています。

重要

連携製品によっては，上記と異なった手順が必要になる場合があります。設定手順の詳細については，各製品のマニュアルも参照してください。

4.18.2　新規メニューを追加する手順

［統合機能メニュー］画面に新規メニューを追加するための作業手順を示します。作業の流れは次のとおりです。

［統合機能メニュー］画面から起動する画面を決める。

定義ファイルを作成する。

JP1/IM - Viewがインストールされたマシン上に，次の定義ファイルを作成します。

統合機能メニュー定義ファイル

この定義ファイルでは，追加する新規メニューの情報，新規メニューから起動する画面などを定義します。

アプリケーション実行定義ファイル

この定義ファイルでは，統合機能メニュー定義ファイルで定義されたアプリケーションのパスをJP1/IM - Viewで解決するための定義をします。

定義ファイルを有効にする。

それぞれの作業の詳細を次項から説明します。

4.18.3　［統合機能メニュー］画面から起動する画面の決定

［統合機能メニュー］画面から起動する画面は，システムやアプリケーションを管理するための画面です。この目的に適した画面を選んでください。

なお，ログイン認証などは共通化できないため，必要であればログインを省略するなどの方法（画面起動コマンドのオプション化）をアプリケーションごとにとる必要があります。

［統合機能メニュー］画面から起動する画面を決める手順を次に示します。

［統合機能メニュー］画面に表示する名称と使用するIDを決める。

IDはメニュー識別子です。「会社名_製品名」の形式で指定します。IDは，メニュー全体でユニークにしてください。

［統合機能メニュー］画面に表示するときのフォルダを決める。

既存のフォルダに適切なものがない場合は，フォルダの名称と使用するIDを決めます。IDは，「会社名_製品名」の形式で指定します。IDは，メニュー全体でユニークにしてください。

［統合機能メニュー］画面に表示するアイコンを準備する。

アイコンは，16×16ピクセルのGIFファイルとして作成します。アイコンを指定しない場合は，デフォルトのアイコンが使用されます。

4.18.4　定義ファイルの作成

ここでは，統合機能メニュー定義ファイルおよびアプリケーション実行定義ファイルに定義する内容，格納場所および定義例を説明します。

(1)　統合機能メニュー定義ファイルの作成

統合機能メニュー定義ファイルには，メニューから起動する画面，メニューツリーの上位ノード，メニューに表示するときの名称などを定義します。

(a)　定義する内容

メニューから起動する画面を定義するために，アプリケーション実行定義識別子を指定します。アプリケーション実行定義識別子は，統合機能メニュー定義ファイルで定義した画面をJP1/IM - Viewで識別するためのものです。したがって，統合機能メニュー定義ファイルで指定するアプリケーション実行定義識別子を，アプリケーション実行定義ファイルに定義する必要があります。指定したアプリケーション実行定義識別子は，アプリケーション実行定義ファイルによってパスが解決され，それによってメニューから画面を起動できるようになります。統合機能メニュー定義ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「統合機能メニュー定義ファイル」（2.　定義ファイル）を参照してください。アプリケーション実行定義ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「アプリケーション実行定義ファイル」（2.　定義ファイル）を参照してください。

なお，JP1/IMには，統合機能メニュー定義ファイルの記述内容をチェックするためのコマンド「jcofuncfcheck（Windows限定）」が用意されています。このコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcofuncfcheck（Windows限定）」（1.　コマンド）を参照してください。

(b)　格納場所

この定義ファイルは，ビューアー上の次のディレクトリに格納します。定義は，JP1/IM - Viewを再起動したあとに有効になります。

Viewパス¥conf¥function¥ja¥

(c)　定義例

ここでは，次の例を示します。

アプリケーション

COMPANY社のSAMPLEという名称の製品

フォルダの名称とID

「SAMPLE管理」，ID＝"company_sample_management"

メニューの名称とID

「SAMPLE管理画面（アプリケーション）」，ID="company_sample_naitive"

「SAMPLE管理画面（ＷＷＷ）」，ID="company_sample_web"

アイコンファイル

sample_icon.gif

実行ファイル

sample.exe

URL

http://host1/company/sample_url.html

この例では，次のファイル名を使用します。

company_sample_tree.conf

統合機能メニュー定義ファイルの定義例を次に示します。

図4‒2　統合機能メニュー定義ファイルの定義例

この定義によって，［統合機能メニュー］画面のツリー上では，「SAMPLE管理」という名称のフォルダの下に「SAMPLE管理画面（アプリケーション）」および「SAMPLE管理画面（ＷＷＷ）」という名称のメニューが定義した順序で表示されるようになります。

(2)　アプリケーション実行定義ファイルの作成

アプリケーション実行定義ファイルには，統合機能メニュー定義ファイルで定義されたアプリケーション実行定義識別子とパスの関連づけを定義します。

(a)　定義する内容

アプリケーション実行定義ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「アプリケーション実行定義ファイル」（2.　定義ファイル）を参照してください。

なお，JP1/IMには，アプリケーション実行定義ファイルの記述内容をチェックするためのコマンド「jcoappexecfcheck（Windows限定）」が用意されています。このコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoappexecfcheck（Windows限定）」（1.　コマンド）を参照してください。

(b)　格納場所

この定義ファイルは，ビューアー上の次のディレクトリに格納します。定義は，JP1/IM - Viewを再起動したあとに有効になります。

Viewパス¥conf¥appexecute¥ja¥

(c)　定義例

ここでは，モニター画面呼び出しをする場合と同じ例を使用します。この例では，次のファイル名を使用します。

company_sample_app.conf

アプリケーション実行定義ファイルの定義例を次に示します。

図4‒3　アプリケーション実行定義ファイルの定義例

4.18.5　統合機能メニューから連携製品のWWWページを起動するための設定

JP1/IM - Viewの統合機能メニューから連携製品のWWWページを表示させる場合，WWWページ呼び出し定義ファイル（hitachi_jp1_製品名.html）を編集して表示させるWWWページのURLを設定する必要があります。手順を次に示します。

WWWページ呼び出し定義ファイル（hitachi_jp1_製品名.html）を編集する。

WWWページ呼び出し定義ファイルの格納フォルダは次のとおりです。

　Viewパス¥conf¥webdata¥ja¥

WWWページ呼び出し定義ファイルをテキストエディターなどで開きます。ファイル内の<META>タグを検索し，CONTENT属性のURLに，起動するWWWページのURLを指定します。

編集したWWWページ呼び出し定義ファイルを上書き保存する。

JP1/IM - Viewを再起動する。

なお，統合機能メニュー定義ファイルを作成することで，WWWページ呼び出し定義ファイルが提供されていない製品についてもWWWページを起動できます。

WWWページのURLの設定について

WWWページ呼び出し定義ファイルについて

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「WWWページ呼び出し定義ファイル（hitachi_jp1_製品名.html）」（2.　定義ファイル）

上記のURLの設定をしないで，WWWページを表示しようとした場合，設定手順を記述した画面を表示します。画面の記述に従って設定してください。この画面はWWWページを表示しようとした製品名（画面名）ごとに内容が異なります。

4.19　WWWページ版のJP1/IM - Viewを使用する場合の設定

ここでは，WWWページ版のJP1/IM - Viewを使用してシステムの運用監視をする場合の設定手順について説明します。

なお，WWWページ版のJP1/IM - Viewには，WWWブラウザーにJREに同梱されているプラグインが必要な互換モードと，プラグインが不要な非プラグインモードがあります。JP1/IM - Managerを新規にインストールした場合は，非プラグインモードを使用する設定になります。JP1/IM - Manager 11-01以前からバージョンアップした場合は，互換モードを使用する設定になります。互換モードと非プラグインモードの切り替え方法については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「WWWページ版動作定義ファイル（console_xx.html）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

WWWページ版のJP1/IM - Viewは，クラスタシステムに対応していません。クラスタシステムでイベントの監視を行う場合は，JP1/IM - Viewを使用してください。

大まかな設定の流れを次に示します。

HTTPサーバをインストールする。

HTTPサーバを設定する。

MIMEタイプを追加する。

ポート番号を変更する。

WWWブラウザーを設定する。

［Javaコンソール］画面の表示設定をする。

タイムアウト時間を設定する。

WWWページ版のJP1/IM - ViewのURLを設定する。

4.19.1　HTTPサーバのインストール

WWWページ版のJP1/IM - Viewを使用する場合は，JP1/IM - ManagerをインストールするホストにHTTPサーバをインストールします。

4.19.2　HTTPサーバの設定

この設定は，JP1/IM - Managerがインストールされているホストが対象です。HTTPサーバへ次のエイリアスを追加してください。

表4‒14　HTTPサーバに追加するエイリアス

エイリアス名

参照パス

/JP1IM

Consoleパス¥www¥

(1)　MIMEタイプの追加

HTTPサーバのエイリアス「JP1IM」に対して，次のMIMEタイプを追加してください。なお，WWWページ版のJP1/IM - Viewを互換モードで使用する場合は，MIMEタイプの追加は不要です。

ファイルの拡張子：.jnlp

MIMEの種類：application/x-java-jnlp-file

(2)　ポート番号の変更

WWWページ版のJP1/IM - Viewでは，HTTPサーバのポートだけでなく，イベントコンソール用のポート（jp1imevtcon）も使用します。

イベントコンソール用のポート番号をデフォルトの「20115」から別の番号へ変更した場合は，次の表に示すHTMLファイルのパラメーターの値を変更してください。

表4‒15　HTMLファイルのパラメーター

HTMLファイル名

パラメーター

Consoleパス¥www¥console_ja.html

<param name="PORT" value="値">

4.19.3　WWWブラウザーの設定

この設定は，WWWページ版のJP1/IM - Viewを表示するビューアー側のWWWブラウザーで必要になります。

なお，WWWブラウザーには，JREとそれに同梱されているプラグインが必要です。詳細は，各製品のJP1/IM - Managerのリリースノートを参照してください。

4.19.4　［Javaコンソール］画面の表示設定

この設定は，WWWページ版のJP1/IM - Viewを表示するビューアー側で必要になります。

［コントロールパネル］から［Java］を選択して［Java コントロールパネル］画面を開く。

［詳細］タブを選択し，［詳細］ページを表示する。

［設定］ツリーから［Java コンソール］を選択し，［コンソールを表示する］チェックボックスをチェックする。また，［設定］ツリーから［その他］を選択し，［システムトレイにJavaアイコンを設置］チェックボックスをチェックする。

この設定をすることで，WWWページ版のJP1/IM - Viewを表示したときに［Javaコンソール］画面が表示されるようになります。

4.19.5　WWWページ版でのタイムアウト時間の設定

WWWページ版起動定義ファイル（console_xx.jnlp）に，WWWページ版のJP1/IM - Viewでのタイムアウト時間を設定します。

WWWページ版起動定義ファイル（console_xx.jnlp）については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「WWWページ版起動定義ファイル（console_xx.jnlp）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

4.19.6　WWWページ版のJP1/IM - ViewのURLの設定

WWWページ版起動定義ファイル（console_xx.jnlp）に，WWWページ版のJP1/IM - Viewが起動する際のURLを設定します。なお，WWWページ版のJP1/IM - Viewを互換モードで使用する場合は，URLの設定は不要です。

WWWページ版起動定義ファイル（console_xx.jnlp）については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「WWWページ版起動定義ファイル（console_xx.jnlp）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

4.20　業務グループの参照・操作制限の設定

業務グループの参照・操作制限を設定する方法を説明します。JP1ユーザーに割り当てるJP1資源グループおよびJP1権限レベルの設定を検討してから設定してください。

なお，業務グループの参照・操作制限を有効にする場合，統合監視DB，IM構成管理DBおよび発生元ホストのマッピングが有効となっている必要があります。

業務グループの参照・操作制限を設定する手順を次に示します。

業務グループの参照・操作制限を有効にする。

jcoimdef -bizmonmode ON

jcoimdefコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

JP1/IM - Managerを再起動する。

JP1/IM - Viewを再起動する。

JP1/IM - Viewを再起動するまで，設定前の状態が保持されます。業務グループの参照・操作制限を有効から無効または無効から有効に変更した場合は，必ずJP1/IM - Viewを再起動してください。

業務グループの内容をセントラルコンソールに反映する。

IM構成管理ビューアーから反映します。業務グループの内容をセントラルコンソールに反映する手順については，「3.4.1(3)　業務グループを反映する」を参照してください。

JP1資源グループおよびJP1権限レベル，業務グループ，統合監視DB，IM構成管理DBおよび発生元ホストのマッピングについては，各項目を参照してください。

JP1資源グループおよびJP1権限レベルについて

業務グループのJP1資源グループおよびJP1権限レベルの組み合わせについて

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.1.4　業務グループの参照・操作制限の仕組み」

JP1資源グループおよびJP1権限レベルの設定方法について

参照先：マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザー管理の設定の章

業務グループについて

業務グループの概要について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「6.4　業務グループの管理」

業務グループの設定方法について

参照先：「3.4　業務グループの設定」

統合監視DBについて

統合監視DBの設定方法について

参照先：

Windowsの場合「1.4.2　統合監視DBの設定（Windowsの場合）」

UNIXの場合「2.4.2　統合監視DBの設定（UNIXの場合）」

IM構成管理DBについて

IM構成管理DBの設定方法について

参照先：

Windowsの場合「1.4.3　IM構成管理DBの設定（Windowsの場合）」

UNIXの場合「2.4.3　IM構成管理DBの設定（UNIXの場合）」

発生元ホストのマッピングについて

発生元ホストのマッピングの概要について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.9　発生元ホストのマッピング」

発生元ホストのマッピングの設定方法について

参照先：「4.15　発生元ホストのマッピングの設定」

5　セントラルスコープの設定

セントラルスコープでは，［監視ツリー］画面と［ビジュアル監視］画面によってシステムを管理者の目的に合わせた視点で監視できます。

この章では，これらの監視画面の環境を設定する手順について説明します。

5.1　セントラルスコープの環境設定の概要

セントラルスコープの環境設定は，管理者の目的に合わせた視点でシステムを監視するために，稼働しているシステムの構成とその監視目的に合わせて，セントラルスコープの監視画面を作成する作業です。

まず，実際のシステム構成を，監視目的に合わせたツリー形式で［監視ツリー］画面に設定します。そのあとで，重点的に監視が必要なポイントをマップ形式で［ビジュアル監視］にまとめます。

なお，この章での説明は，セントラルスコープがセットアップ済みで動作していることを前提にしています。

5.1.1　セントラルスコープの環境設定を始める前に

セントラルスコープの環境設定を始める前に，次の準備をしてください。

JP1/IM全般とセントラルスコープについて知っておく

セントラルスコープの使い方の概要

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「1.　JP1/Integrated Managementの概要」

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「2.　機能の概要」

セントラルスコープの機能について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「4.　セントラルスコープによる目的指向型のシステム監視」

JP1/IMの動作環境を構築する

JP1/IMのインストールとセットアップをする

参照先：「1.　インストールとセットアップ（Windowsの場合）」

参照先：「2.　インストールとセットアップ（UNIXの場合）」

5.2　ホスト情報の登録

セントラルスコープ用のホスト情報をホスト情報DBに登録します。

ホスト情報ファイル（jcs_hosts）を作成，編集する。

jcshostsimportコマンドを実行する。

ホスト情報ファイルの内容を有効にする。

次の場合にホスト情報ファイルの内容が有効になります。

jco_spmd_reloadコマンドを実行する。

JP1/IM - Managerを再起動する。

ホスト情報の設定については，次の説明を参照してください。

ホスト情報の設定について

ホスト情報について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「4.11.2　ホスト情報」

ホスト情報ファイルの書式について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「ホスト情報ファイル（jcs_hosts）」（2.　定義ファイル）

jcshostsimportコマンドについて

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcshostsimport」（1.　コマンド）

5.3　監視ツリーをGUIで作成する

ここでは，監視オブジェクトを監視するための監視ツリーをGUIで作成する手順について説明します。

作業の流れを次に示します。

図5‒1　監視ツリーをGUIで作成する作業の流れ

5.3.1　監視ツリーの編集画面の起動

監視ツリーは，［監視ツリー(編集中)］画面から編集します。

［監視ツリー(編集中)］画面を起動する。

次のどれかの手順で起動します。

スタートメニューから［すべてのプログラム］−［JP1_Integrated Management - View］−［監視ツリー編集］を選択する。

jcoviewコマンドを実行する。

jcoview -e

システムを監視中の［監視ツリー］画面のメニューバーから，［オプション］−［ツリー編集］を選択する。

なお，［監視ツリー(編集中)］画面を起動した直後は，なにも表示されていない（監視ツリーの情報がない）状態です。

ログイン情報の保持

［監視ツリー(編集中)］画面で，［ログイン情報を保持する］機能の設定ができます。この設定は，［監視ツリー(編集中)］画面からログインが必要な操作をする際，一度目のログイン時にユーザー名・パスワード・接続ホスト名を保持します。このため，二度目以降のログイン操作が不要になります。

［監視ツリー(編集中)］画面から，［ファイル］−［ログイン情報を保持する］をチェックする。

図5‒2　［ログイン情報を保持する］メニュー

ログインが必要な操作を次に示します。

表5‒1　ログインを必要とする操作一覧

画面名

操作

説明

監視ツリー(編集中)

［ファイル］−［サーバからツリーを取得］を選択

監視ツリーの既存の設定をマネージャーから取得する。

［ファイル］−［サーバのツリーを更新］を選択

監視ツリーの編集内容をマネージャーに反映する。

［オプション］−［ツリーの自動生成］を選択

監視ツリーを自動生成する。

［オプション］−［最新定義取得］を選択

マネージャー上の共通条件定義の最新情報を取得する。

［編集］−［ビジュアル監視画面一覧編集］を選択

［ビジュアル監視画面一覧編集］画面を表示する。

ビジュアル監視（編集中）

［サーバからのビジュアル監視データを取得］ボタンをクリック

マネージャー上のビジュアル監視データを読み込む。

［サーバのビジュアル監視データを更新］ボタンをクリック

編集したビジュアル監視データをマネージャーに反映する。

［ログイン情報を保持する］へのチェック状態は，［監視ツリー(編集中)］画面の終了時に保存されます。次回，［監視ツリー(編集中)］画面の起動時に，その状態が反映されます。

5.3.2　既存の監視ツリーの取得

すでに監視ツリーを作成して運用している場合は，まず，マネージャーに接続して，既存の設定を取得します。

［監視ツリー(編集中)］画面でサーバから，またはローカルホストのCSVファイルから監視ツリーを取得します。［監視ツリー(編集中)］画面のタイトルバーには，サーバのJP1/IM - Manager（セントラルスコープ）のバージョン，または取得したファイルのバージョンが表示されます。

重要

ローカルホストのCSVファイルから監視ツリーを取得した場合，［監視ツリー(編集中)］画面のタイトルバーに表示されるファイルバージョンが古い場合，［監視ツリー(編集中)］画面で編集した情報をマネージャーに反映できません。

(1)　サーバからの監視ツリーの取得

［サーバからツリーを取得］を選択する。

［監視ツリー(編集中)］画面から，［ファイル］−［サーバからツリーを取得］を選択します。

サーバにログインする。

JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）にログインするための［ログイン］画面が表示されます。

JP1ユーザー名とパスワードを入力します。JP1ユーザーは，JP1資源グループがJP1_Consoleで，JP1_Console_Admin権限を持っている必要があります。接続先ホスト名には，監視ツリーを取得するJP1/IM - Managerのホスト名を入力します。

ログインが成功すると，監視ツリーのデータを取得し，［監視ツリー(編集中)］画面に表示します。

または，ローカルに保存している監視ツリーの設定（CSVファイル）がある場合は，それを使用することもできます。

(2)　ローカルに保存した監視ツリー（CSVファイル）の取得

［ツリーを開く］を選択する。

［監視ツリー(編集中)］画面から，［ファイル］−［ツリーを開く］を選択します。

ファイルを選択する［ツリーを開く］画面が表示されます。

監視ツリー（CSVファイル）を指定する。

［ツリーを開く］画面で，利用する監視ツリー（CSVファイル）を選択し，［開く］ボタンをクリックします。

確認ダイアログボックスが表示されるので，［はい］ボタンをクリックしてください。

5.3.3　監視ツリーの自動生成

監視ツリーを自動生成します。

なお，他製品と連携して監視ツリーを自動生成する場合，連携製品のセットアップ（JP1イベントを発行する設定や，アダプタコマンドの実行など）を事前にしておく必要があります。「5.8　連携製品のセットアップ」を参照して自動生成前にセットアップを終えておいてください。

運用上の理由でjp1adminユーザーを削除している場合は，連携製品の定義情報にアクセスできる権限レベルを持つJP1ユーザーでログインし，自動生成を行ってください。例えば，JP1/AJSのジョブネット情報を取得するには，ジョブネットにアクセスできる権限レベルが必要です。

また，監視ツリーの自動生成機能の詳細は，次の説明を参照してください。

監視ツリーの自動生成について

監視ツリーの自動生成機能について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「4.2　監視ツリー」

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「4.3　監視ツリーの自動生成」

自動生成で作成される監視ツリーのモデルについて

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「5.　監視ツリーモデル（セントラルスコープ用）」

次に監視ツリー自動生成の手順を示します。

図5‒3　監視ツリーの自動生成の手順

［ツリーの自動生成］を選択する。

［監視ツリー(編集中)］画面から，［オプション］−［ツリーの自動生成］を選択します。

なお，すでに監視ツリーを編集中だった場合は，「編集中のツリー構成情報を置き換えますか？」のように確認されます。ここで［はい］を選択すると，編集中の情報は，自動生成した情報で置き換えられます。

サーバにログインする。

JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）にログインするための［ログイン］画面が表示されます。

jp1adminユーザーでログインしてください。

接続ホスト名には，ログインするJP1/IM - Managerがあるホストの名称を指定します。ビューアーで定義されているホスト名か，IP アドレスを指定してください。

［自動生成-構成選択］画面で，監視ツリーのモデルを選択する。

自動生成する監視ツリーのモデルを選択します。

業務指向ツリー

サーバ指向ツリー

［生成］，［差分］または［追加］のボタンをクリックする。

［生成］…新しい監視ツリーを，収集した定義情報から作成します。

［差分］…編集画面の監視ツリーと収集した定義情報との差分情報（監視オブジェクトと監視グループを含む）から新規の監視ツリーを作成します。なお，新規の監視ツリーは［NEW_OBJECT］という監視グループに作成されます。

［追加］…編集画面の監視ツリーから新規の監視ツリーを作成します。なお，新規の監視ツリーは［NEW_TREE］という監視グループに作成されます。

監視ツリーが自動的に生成される。

JP1/IMが管理する各ホストから定義情報を収集し，監視ツリーを自動生成します。しばらくお待ちください。

なお，生成される監視ノードの状態は，最初は非監視の状態になっています。

自動生成した監視ツリーは，監視方法に合わせてカスタマイズしてから運用を始めてください。

5.3.4　監視ツリーのカスタマイズ

［監視ツリー(編集中)］画面では，監視ツリーを新規作成したり，既存の監視ツリーをカスタマイズしたりできます。監視ツリーに関してできる操作を次に示します。

監視ノードの追加

監視ノードの属性設定

監視ノードの削除

監視ノードの移動

監視範囲の設定

マップ表示設定

ここでは，監視ツリーに関してできる操作，および作成済み監視ノードの検索について説明します。

なお，監視ツリーをカスタマイズするには，監視ツリーの機能や設定内容を知っておく必要があります。次の説明を参照してください。

監視ツリーの機能や設定内容について

監視ツリーの機能について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「4.2　監視ツリー」

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「4.3　監視ツリーの自動生成」

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「4.4　監視ツリーの編集」

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「4.11　セントラルスコープの仕組み」

監視ツリーの設定項目について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「4.2　監視ツリー」

基本的な設定が定義済みのシステム監視オブジェクトについて

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「4.　システム監視オブジェクト一覧（セントラルスコープ用）」

なお，監視ノードの属性設定で「共通条件」を設定する，かつ，設定済みの共通条件を利用する場合は，次の操作によって，共通条件を取得しておいてください。

ツリー構成ファイル（CSVファイル）使用時にはツリー構成ファイルが保持する共通条件，新規監視ツリー作成時にはJP1/IM - Viewが保持する共通条件を利用できます。

［監視ツリー(編集中)］画面のメニューバーの［オプション］−［最新定義取得］を選択する。

(1)　監視ノードの追加

監視ノードを追加する手順を説明します。

図5‒4　監視ノードの追加の手順

［新規監視ノード作成］画面を開く。

次のどれかの操作により画面を開いてください。

監視グループを選択し，右クリックしてポップアップメニューから［新規監視ノード作成］を選択する。

監視グループを選択し，メニューバーから［編集］−［新規監視ノード作成］を選択する。

詳細表示領域から画面を開く場合は，監視ノード非選択状態で右クリックし，ポップアップメニューから［新規監視ノード作成］を選択する。

なお，監視ノードが一つもない場合は，メニューバー，または監視ツリー領域の右クリックで表示されるポップアップメニューから操作をしてください。

監視ノード名，監視ノード種別を設定する。

［新規監視ノード作成］画面で，次の項目を設定します。

監視ノード名

任意の名称を指定します。

監視ノード種別

監視ノードの種別を選択します。

「監視グループ」，または「監視オブジェクト」とその種類を選択します。

監視オブジェクトの種類を選択する場合は，システム監視オブジェクトから選ぶことができます。これは，JP1/IMのシステムが標準で用意している監視オブジェクトで，JP1/IMと連携するJP1シリーズ製品ごとに基本的な項目があらかじめ設定されています。

監視オブジェクトの種類で「汎用オブジェクト」を選ぶと，汎用監視オブジェクトが作成されますので，後述する監視ノードの［プロパティ］画面で属性を設定してください。

なお，ここで「監視グループ」または「監視オブジェクト」の「汎用オブジェクト」を選択した場合は，次の基本情報の設定は必要なく，監視ノードが作成されます。

監視ノードの基本情報を設定する。

［基本情報設定］画面で，監視ノードの種類に合わせた基本情報を設定します。

基本情報は，監視オブジェクトが監視している対象を特定するための情報を設定します。監視ノード種別で指定したシステム監視オブジェクトの種類によって，設定する値は異なります。詳しくは次の説明を参照してください。

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「4.　システム監視オブジェクト一覧（セントラルスコープ用）」

監視ノードが作成される。

設定した内容で，監視ノードが作成されます。

なお，既存の監視オブジェクトをコピー&ペーストすることもできます。

既存の監視オブジェクトをコピー&ペーストする

次の手順でコピー&ペーストしてください。

監視ノードを選択し，コピーする。

右クリックしてポップアップメニューから［コピー］を選択する。

メニューバーの［編集］−［コピー］を選択する。

貼り付け先の監視グループを選択する。

監視ノードをペーストする。

右クリックしてポップアップメニューから［貼り付け］を選択する。

メニューバーの［編集］−［貼り付け］を選択する。

(2)　監視ノードの属性設定

監視ノードの属性を設定する手順を説明します。

なお，監視ノードの属性を設定するには，それぞれの設定項目の意味を知る必要があります。ここでは，設定手順と簡単な例だけを説明します。設定内容の詳細は，この項のはじめに説明している参照先で確認してください。

監視ノードの［プロパティ］画面を開く。

監視ノードを選択して，次のどれかの方法で［プロパティ］画面を開きます。

ダブルクリックする（監視オブジェクトの場合だけ有効）。

右クリックしてポップアップメニューから［プロパティ］を選択する。

メニューバーから［編集］−［プロパティ］を選択する。

メニューバーから［オプション］−［基本情報］，［状態変更条件］，または［イベント発行条件］を選択する。

［全般］ページを設定する。

監視ノード名，使用するアイコン，使用するビジュアルアイコン※1，背景画像設定（監視グループ限定），監視状態，およびJP1資源グループ※2を設定します。

［基本情報］ページを設定する。

監視ノードの基本情報を設定します。

［状態変更条件］ページを設定する。

監視オブジェクト選択時

JP1/IM - ManagerがどのようなJP1イベントを受信したときに，監視ノードの状態を変更するかを設定します。

監視オブジェクトの状態変更条件に設定する内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「4.　システム監視オブジェクト一覧（セントラルスコープ用）」を参考にしてください。

監視グループ選択時

監視グループの下位の監視ノードがどのような状態になったときに，監視グループの状態を変更するかを設定します。

［イベント発行条件］ページを設定する。

監視ノードがどの状態になったときに，JP1イベントを発行するかを設定します。

なお，監視ノードの状態により自動アクションをする場合は，この［イベント発行条件］を設定して，イベントIDが00003FB0のJP1イベントに対して自動アクションをするよう設定してください。

［OK］ボタンまたは［適用］ボタンをクリックする。

注※1　ビジュアルアイコンを使用するためには，フォルダ作成やファイルの格納など準備が必要です。詳細については，「5.3.4(7)　ビジュアルアイコンを使用するための設定」を参照してください。

注※2　監視ツリーの監視範囲設定が有効な場合，設定できる項目です。監視ツリーの監視範囲設定については，「5.3.4(6)　監視範囲の設定」を参照してください。

次に，プロパティの設定の例について説明します。

図5‒5　［全般］ページにより，監視ノードの監視状態を「監視」にする例

図5‒6　［基本情報］ページの設定例

図5‒7　［状態変更条件］ページにより，監視ノードの状態変更条件を設定する例

図5‒8　［イベント発行条件］ページにより，JP1イベント発行の設定をする例

(3)　監視ノードの削除

監視ノードを削除する手順について説明します。

監視グループを削除する場合，配下の監視ノードも削除されるため注意してください。

監視ノードを選択する。

監視ノードを削除する。

メニューバーから［編集］−［削除］を選択する。

右クリックしてポップアップメニューから［削除］を選択する。

［削除確認］ダイアログボックスが表示されます。削除してよろしければ，［はい］ボタンをクリックします。

なお，すべての監視ノードを，次の手順で削除することもできます。

メニューバーの［編集］−［すべて削除］を選択する。

確認ダイアログボックスが表示されます。削除してよければ［はい］ボタンをクリックします。

(4)　監視ノードの移動

監視ノードは，監視ツリー上の別の位置に移動することができます。

移動は，ドラッグ&ドロップ，またはカット&ペーストで行います。

(a)　ドラッグ&ドロップで移動する

監視ノードをドラッグ（左クリック）して，監視グループにドロップする。

ドラッグ（左クリック）はツリー表示領域，詳細表示領域どちらでもできます。ドロップはツリー表示領域で行ってください。

(b)　カット&ペーストで移動する

監視ノードを選択する。

監視ノードをカット（切り取り）する。

右クリックしてポップアップメニューから［切り取り］を選択する。

メニューバーの［編集］−［切り取り］を選択する。

貼り付け先の監視グループを選択する。

ペースト（貼り付け）する。

右クリックしてポップアップメニューから［貼り付け］を選択する。

メニューバーの［編集］−［貼り付け］を選択する。

(5)　マップ表示設定

マップ表示設定は，［監視ツリー］画面の詳細表示領域に表示される監視ノードをマップ形式で表示したい場合に設定します。

設定手順を次に示します。

メニューバーから［表示］−［アイコン表示］を選択する，または[図データ]をクリックする。

詳細表示領域がマップ表示設定できる状態に変わります。

［背景画像設定］を開く。

次に示すどちらかの操作で［背景画像設定］画面を表示します。

詳細表示領域上の何もないところ（監視ノード非選択状態）で右クリックし，ポップアップメニューから［背景画像設定］を選択して［背景画像設定］画面を表示する。

監視グループの［プロパティ］画面を開き，［全般］ページの［背景画像設定］ボタンをクリックする。

背景画像を選択する。

［背景画像設定］画面で，背景にする画像ファイル名を選択して，［OK］ボタンをクリックします。背景画像には，次のフォルダにある，次のフォーマットのファイルが使用できます。

画像ファイルのフォルダ：Viewパス¥image¥map¥

使用できる画像ファイルのフォーマット：JPEG，GIF，PNG

なお，背景を無地（白色）のまま使うこともできます。

この場合は，ファイル選択で［背景画像なし］を選んでください。

選択すると，確認ダイアログボックスが表示されるので［はい］ボタンをクリックします。

監視ノードを，ドラッグ&ドロップする。

背景画像の設定が済んだ詳細表示領域上で監視ノードをドラッグ&ドロップし，任意の場所に配置します。配置をリセットしたいときは，[図データ]をクリックするか，メニューバーから［表示］−［等間隔に整列］を選択してください。確認ダイアログボックスが表示されるので［はい］ボタンをクリックします。

(6)　監視範囲の設定

JP1資源グループで監視範囲を設定する方法について，手順を次に示します。

メニューから［オプション］−［監視範囲の設定］をチェックする。

監視ツリーの監視範囲設定が有効になります。

監視ノードの［プロパティ］画面を開く。

監視ノードを選択して，次のどれかの方法で［プロパティ］画面を開きます。

ダブルクリックする（監視オブジェクトの場合だけ有効）。

右クリックしてポップアップメニューから［プロパティ］を選択する。

メニューバーから［編集］−［プロパティ］を選択する。

［全般］ページのJP1資源グループを設定する。

監視範囲にあわせて，JP1資源グループを指定してください。

［OK］ボタンまたは［適用］ボタンをクリックする。

(7)　ビジュアルアイコンを使用するための設定

監視ノードのアイコンにビジュアルアイコンを使用するための設定について，手順を次に示します。なお，ビジュアルアイコンは標準提供されていません。事前にビジュアルアイコンとして使用するファイルを作成しておいてください。

メニューバーから［オプション］−［ビジュアルアイコンを使用］を選択し，チェックする。

ビジュアルアイコンを表示できるようにします。

ビジュアルアイコンの格納フォルダを作成する。

次に示すように，Viewパス¥image¥フォルダの下にvisualフォルダを作成します。

　Viewパス¥image¥visual

ビジュアルアイコンとして使用したい画像ファイルを，手順2で作成したフォルダに格納する。

使用できる画像の形式，サイズは次のとおりです。

画像の形式：JPEG，GIF，PNG

画像のサイズ：最小24×24ピクセル，最大2,048×2,048ピクセル

なお，ビジュアルアイコンとする画像ファイルは，監視ノードの状態によって背景の色が変わることを考慮した上で，選択または作成してください。

インストール時点での，監視ノードの状態と色（状態色）の対応を次の表に示します。

表5‒2　監視ノードの状態と状態色の対応

監視ノードの状態

状態色（RGB値）

緊急

赤（255，0，0）

警戒

致命的

エラー

橙（255，200，0）

警告

黄色（255，255，0）

デバッグ

薄い紫（255，175，175）

画像ファイルに状態色と同じ色を使わないようにすることをお勧めします。

監視ノードの［プロパティ］画面を開く。

監視ノードを選択して，次のどれかの方法で［プロパティ］画面を開きます。

ダブルクリックする（監視オブジェクトの場合だけ有効）。

右クリックしてポップアップメニューから［プロパティ］を選択する。

メニューバーから［編集］−［プロパティ］を選択する。

［全般］ページで「ビジュアルアイコン」の［変更］ボタンをクリックする。

［ビジュアルアイコン選択］画面が表示されます。

ビジュアルアイコンを選択する。

［ビジュアルアイコン選択］画面で，使用する画像ファイル名を選択して，［OK］ボタンをクリックします。

［全般］ページで［OK］ボタンまたは［適用］ボタンをクリックする。

(8)　監視ノードの検索

監視ノードの検索は，階層の深い監視ツリーから目的の監視ノードを探すときに利用できます。手順を次に示します。

監視ノードを選択する。

検索対象となる監視ノードは，選択した監視ノードおよびその下層の監視ノードとなります。

［検索］画面を表示する。

右クリックしてポップアップメニューから［検索］を選択する。

または，メニューバーから［編集］−［検索］を選択する。

検索条件を入力し，［検索］ボタンをクリックする。

検索条件に一致する監視ノードが一覧表示されます。

表示したい監視ノードをダブルクリックする。

検索結果に一覧表示された監視ノードをダブルクリックすると，その監視ノードを選択した状態で［監視ツリー(編集中)］画面が表示されます。

5.3.5　カスタマイズした監視ツリーのローカルホストへの保存

［監視ツリー(編集中)］画面でカスタマイズした監視ツリーは，CSVファイルとして，ローカルホストに保存できます。監視ツリーの作成を中断したいときや，バックアップ用データとして保管しておきたいときにローカルホストに保存してください。

［ツリーを保存］を選択する。

［監視ツリー(編集中)］画面のメニューバーから［ファイル］−［ツリーを保存］を選択します。

任意のフォルダに任意のファイル名で保存する。

［ツリーを保存］画面が表示されるので，任意のフォルダ名，任意のファイル名を指定して，保存してください。

5.3.6　カスタマイズした監視ツリーのマネージャーへの反映

［監視ツリー(編集中)］画面でカスタマイズした監視ツリーは，マネージャーに反映すると，システムの運用監視で使用できるようになります。なお，マネージャーへの反映の際に，［監視ツリー(編集中)］画面で監視ツリーの監視範囲設定を有効にしていると，マネージャーでも監視範囲設定が有効になります。

マネージャーへの反映手順を次に示します。

図5‒9　サーバのツリーを更新

［サーバのツリーを更新］を選択する。

［監視ツリー(編集中)］画面のメニューバーから［ファイル］−［サーバのツリーを更新］を選択します。

確認ダイアログボックスが表示されるので，更新してよければ［はい］ボタンをクリックします。

サーバにログインする。

JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）にログインするための［ログイン］画面が表示されます。

JP1ユーザー名とパスワードを入力します。JP1ユーザーは，JP1資源グループがJP1_Consoleで，JP1_Console_Admin権限を持っている必要があります。

接続先ホスト名には，監視ツリーを更新するJP1/IM - Managerのホスト名を入力します。

カスタマイズした監視ツリーがサーバに反映される。

反映中にはダイアログボックスが表示され，反映が完了するとダイアログボックスが閉じます。

なお，反映した監視ツリーを確認するには，JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）にログインして［監視ツリー］画面により確認してください。

5.4　［ビジュアル監視］画面をGUIで作成する

ここでは，［ビジュアル監視］画面をGUIで作成する手順について説明します。

作業の流れを次に示します。

図5‒10　［ビジュアル監視］画面をGUIで作成する作業の流れ

5.4.1　［ビジュアル監視］画面の編集画面の起動

［ビジュアル監視］画面は，［ビジュアル監視(編集中)］画面により編集します。この画面は，［監視ツリー(編集中)］画面から起動します。

図5‒11　［ビジュアル監視(編集中)］画面

［監視ツリー(編集中)］画面のメニューバーから［編集］−［新規ビジュアル監視画面作成］を選択する。

［ビジュアル監視(編集中)］画面が起動されます。

5.4.2　既存の［ビジュアル監視］画面の取得

すでに［ビジュアル監視］画面を作成して運用している場合は，まず，マネージャーに接続して，既存の設定を取得します。または，ローカルに保存している［ビジュアル監視］画面の設定（CSVファイル）がある場合は，それを使用することもできます。

(1)　サーバからの［ビジュアル監視］画面の取得

［サーバからビジュアル監視データを取得］を選択する。

［ビジュアル監視(編集中)］画面のツールバーにある，[図データ]をクリックします。

サーバにログインする。

JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）にログインするための［ログイン］画面が表示されます。

JP1ユーザー名とパスワードを入力します。JP1ユーザーは，JP1資源グループがJP1_Consoleで，JP1_Console_Admin権限を持っている必要があります。

接続先ホスト名には，ビジュアル監視データを取得するJP1/IM - Managerのホスト名を入力します。

取得する［ビジュアル監視］画面を選択する。

ログインが成功すると，［ビジュアル監視画面を開く］画面が表示されます。データを取得する［ビジュアル監視］画面を選択して，［OK］ボタンをクリックしてください。

(2)　ローカルに保存した［ビジュアル監視］画面（CSVファイル）の取得

［ビジュアル監視データを開く］画面を開く。

［ビジュアル監視(編集中)］画面のツールバーにある，[図データ]をクリックします。

［ビジュアル監視データを開く］画面が表示されます。

［ビジュアル監視］画面の設定（CSVファイル）を指定する。

［ビジュアル監視データを開く］画面で，利用する［ビジュアル監視］画面の設定（CSVファイル）を選択し，［開く］ボタンをクリックします。

確認ダイアログボックスが表示されるので，［はい］ボタンをクリックしてください。

5.4.3　［ビジュアル監視］画面のカスタマイズ

［ビジュアル監視(編集中)］画面では，［ビジュアル監視］画面を新規作成したり，既存の［ビジュアル監視］画面をカスタマイズしたりできます。［ビジュアル監視］画面に関してできる操作を次に示します。

背景画像の設定

監視ノードの追加

監視ノードの削除

監視ノードの属性設定

監視ノードの監視状態変更

監視ノードの検索

(1)　［ビジュアル監視］画面の背景画像の設定

［ビジュアル監視］画面の背景に表示される画像を設定します。なお，背景画像には，次のフォルダにある，次のフォーマットのファイルが使用できます。

画像ファイルのフォルダ：Viewパス¥image¥map¥

使用できる画像ファイルのフォーマット：JEPG，GIF，PNG

図5‒12　背景画像設定

［背景画像設定］を開く。

次のどちらかの操作をして［背景画像設定］画面を表示します。

［ビジュアル監視(編集中)］画面のツールバーにある，[図データ]をクリックする。

監視ポイント表示領域上の何もないところ（監視ノード非選択状態）で右クリックし，ポップアップメニューから［背景画像設定］を選択する。

背景画像を選択する。

［背景画像設定］画面で，背景にする画像ファイル名を選択して，［OK］ボタンをクリックします。

なお，背景を無地（白色）のまま［ビジュアル監視］画面を使うこともできます。この場合は，ファイル選択で［背景画像なし］を選んでください。

選択すると，確認ダイアログボックスが表示されるので［はい］ボタンをクリックします。

［ビジュアル監視］画面に名前を付ける。

背景画像が決まったら，［ビジュアル監視］画面に名前を付けます。

［画面名］と［コメント］の欄に，監視目的や画像にあわせて名前とコメントを入力します。

画面名は［ビジュアル監視］画面のタイトルバー部分に，コメントは背景画像の下の部分に表示されます。

［ビジュアル監視］画面の操作のヒント

監視ポイント表示領域で背景画像を選択した状態でドラッグすると，背景画像がマウスの動きにあわせてスクロールします。

(2)　［ビジュアル監視］画面への監視ノードの追加

［ビジュアル監視］画面の背景画像の上に，監視ノードのアイコンを追加します。監視ノードの追加は，［監視ツリー］画面から［ビジュアル監視］画面へ，監視ノードのアイコンをドラッグ&ドロップすることで行います。

図5‒13　［ビジュアル監視］画面への監視ノードの追加

監視ツリー上の監視ノードを選択する。

［監視ツリー(編集中)］画面で，［ビジュアル監視］画面により監視したい監視ノードを表示し，選択します。

監視ノードを，［ビジュアル監視］画面へドラッグ&ドロップする。

監視ノードのアイコンを，［監視ツリー(編集中)］画面でドラッグ（左クリック）して，［ビジュアル監視(編集中)］画面へドロップします。

上記の手順で追加した監視ノードのアイコンは，監視ツリー上の監視ノードの状態と連動して，状態色（障害のときは赤色など）が表示されるようになります。

なお，［監視ツリー］画面の表示は，少し経ってから［ビジュアル監視］画面に反映されます。

(3)　［ビジュアル監視］画面からの監視ノードの削除

［ビジュアル監視］画面から監視ノードを削除するには，次のようにします。

監視ノードのアイコンを選択し，削除する。

次のどちらかの操作をします。なお，複数のアイコンを一括削除する場合は，[図データ]を利用して複数選択してください。

アイコンを選択して，［ビジュアル監視(編集中)］画面のツールバーにある[図データ]をクリックする。

アイコンを選択して右クリックして，ポップアップメニューから［アイコン削除］を選択する。

確認ダイアログボックスが表示されるので［はい］ボタンをクリックします。

(4)　監視ノードの属性設定

［ビジュアル監視(編集中)］画面に配置した監視ノードに対し，属性を設定する手順を説明します。

なお，［ビジュアル監視(編集中)］画面で監視ノードの属性を設定した場合，その設定内容は［監視ツリー(編集中)］画面の該当する監視ノードに反映されます。

監視ノードの［プロパティ］画面を開く。

監視ノードを選択して，次の方法で［プロパティ］画面を開きます。

右クリックしてポップアップメニューから［プロパティ］を選択する。

［全般］ページを設定する。

監視ノード名，使用するアイコン，使用するビジュアルアイコン※1，背景画像設定（監視グループ限定），監視状態，JP1資源グループ※2を設定します。

［基本情報］ページを設定する。

監視ノードの基本情報について設定します。

［状態変更条件］ページを設定する。

JP1/IM - ManagerがどのようなJP1イベントを受信したときに，監視ノードの状態を変更するかを設定します。

状態変更条件に設定する内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「4.　システム監視オブジェクト一覧（セントラルスコープ用）」を参考にしてください。

［イベント発行条件］ページを設定する。

監視ノードがどの状態になったときに，JP1イベントを発行するかを設定します。

なお，監視ノードの状態により自動アクションをする場合は，この［イベント発行条件］を設定して，イベントIDが00003FB0のJP1イベントに対して自動アクションをするよう設定してください。

［OK］ボタンまたは［適用］ボタンをクリックする。

注※1　ビジュアルアイコンを使用する場合，準備が必要です。手順については，「5.3.4(7)　ビジュアルアイコンを使用するための設定」を参照してください。

注※2　監視ツリーの監視範囲設定が有効な場合，設定できる項目です。

プロパティの設定例については，「5.3.4(2)　監視ノードの属性設定」を参照してください。

(5)　監視ノードの監視状態変更

［ビジュアル監視(編集中)］画面に配置した監視ノードに対し，監視状態を変更する手順を説明します。

なお，［ビジュアル監視(編集中)］画面で監視ノードの監視状態を変更した場合，その変更は［監視ツリー(編集中)］画面の該当する監視ノードに反映されます。

監視ノードを選択する。

右クリックしてポップアップメニューから［監視状態変更］を選択し，ユーザーが意図する監視状態に変更する。

確認ダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスで［はい］ボタンをクリックする。

(6)　監視ノードの検索

監視ノードの検索は，階層の深い監視ツリーから目的の監視ノードを探すときに利用できます。手順を次に示します。

監視ノードを選択する。

検索対象となる監視ノードは，選択した監視ノードおよびその下層の監視ノードとなります。

［検索］画面を表示する。

右クリックしてポップアップメニューから［検索］を選択します。

検索条件を入力し，［検索］ボタンをクリックする。

検索条件に一致する監視ノードが一覧表示されます。

一覧表示された監視ノードから［ビジュアル監視］画面で監視したい監視ノードを選択し，［ビジュアル監視(編集中)］画面にドラッグ&ドロップする。

5.4.4　カスタマイズした［ビジュアル監視］画面のローカルホストへの保存

［ビジュアル監視(編集中)］画面でカスタマイズした［ビジュアル監視］画面は，CSVファイルとして，ローカルホストに保存できます。［ビジュアル監視］画面の作成を中断したいときや，バックアップ用データとして保管しておきたいときにローカルホストに保存してください。

［ビジュアル監視データを保存］を選択する。

［ビジュアル監視(編集中)］画面のツールバーにある，[図データ]をクリックします。

任意のフォルダに任意のファイル名で保存する。

［ビジュアル監視データを保存］画面が表示されるので，任意のフォルダ名，任意のファイル名を指定して，保存してください。

5.4.5　カスタマイズした［ビジュアル監視］画面のマネージャーへの反映

［ビジュアル監視(編集中)］画面でカスタマイズした［ビジュアル監視］画面は，マネージャーに反映すると，システムの運用監視で使用できるようになります。マネージャーへの反映手順を次に示します。

図5‒14　サーバのビジュアル監視データを更新

［サーバのビジュアル監視データを更新］を選択する。

［ビジュアル監視(編集中)］画面のツールバーにある，[図データ]をクリックします。

確認ダイアログボックスが表示されるので［はい］ボタンをクリックします。

サーバにログインする。

JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）にログインするための［ログイン］画面が表示されます。

JP1ユーザー名とパスワードを入力します。JP1ユーザーは，JP1資源グループがJP1_Consoleで，JP1_Console_Admin権限を持っている必要があります。

接続先ホスト名には，JP1/IM - Managerのホスト名を入力します。

カスタマイズした［ビジュアル監視］画面がサーバに反映される。

反映中にはダイアログボックスが表示され，反映が完了するとダイアログボックスが閉じます。反映が終わると，［ビジュアル監視］画面は，ビジュアル画面一覧に追加または更新されます。

なお，反映した［ビジュアル監視］画面を確認するには，JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）にログインして［ビジュアル監視］画面により確認してください。

5.4.6　［ビジュアル監視］画面の一覧の編集および削除

［ビジュアル監視画面一覧編集］画面により，［ビジュアル監視］画面の一覧を編集する手順，および［ビジュアル監視］画面を削除する手順を説明します。

図5‒15　［ビジュアル監視］画面の一覧の編集および削除

［ビジュアル監視画面一覧編集］を開く。

［監視ツリー(編集中)］画面のメニューバーから［編集］−［ビジュアル監視画面一覧編集］を選択します。

サーバにログインする。

JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）にログインするための［ログイン］画面が表示されます。

JP1ユーザー名とパスワードを入力します。JP1ユーザーは，JP1資源グループがJP1_Consoleで，JP1_Console_Admin権限を持っている必要があります。

接続先ホスト名には，JP1/IM - Managerのホスト名を入力します。

［ビジュアル監視］画面を選択し，表示位置の移動または削除する。

［ビジュアル監視画面一覧編集］画面で，［ビジュアル監視］画面の画面名を選択して，［上へ］や［下へ］，または［削除］ボタンをクリックします。この時点では，まだ編集画面の表示が変更されただけで，サーバ上のデータは変更されていません。変更をやめるには［キャンセル］をクリックします。

［OK］ボタンが，非活性状態から活性状態になっているので，クリックします。この時点で，一覧画面の表示が更新され，［削除］ボタンをクリックした場合は［ビジュアル監視］画面のデータがサーバ上から消えます。

5.5　保存したCSVファイルを編集して［監視ツリー］画面を作成

ローカルに保存したCSVファイルを編集することで，多くの監視ノードの環境設定をまとめて変更できます。

設定手順については，次の説明を参照してください。

CSVファイルによる監視画面（［監視ツリー］画面）の作成

CSVファイルとして監視画面の設定の保存

参照先：「5.3.5　カスタマイズした監視ツリーのローカルホストへの保存」

CSVファイルからの監視画面の作成

参照先：「5.3.4　監視ツリーのカスタマイズ」

ツリー構成ファイルの詳細

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「ツリー構成ファイル」（2.　定義ファイル）

5.6　ガイド情報の編集

ガイド情報は，システム監視中に問題が発生したときに［ガイド］画面に表示する情報です。ガイド情報として，問題の対処方法のアドバイスなどを表示することで，問題が発生したときの初動対応でのシステム管理者の負担を軽減することができます。また，その監視ノードが，どの業務の何を監視しているものかを説明するためのガイドとしても利用できます。

ガイド情報として表示する内容は，JP1/IM - Managerのホストにあるガイド情報ファイルに設定します。

ここでは，ガイド情報の編集方法について説明します。

ガイド情報として設定する内容や，ガイド機能については，下記を参照してください。

ガイド情報の機能，設定について

ガイド情報について設定する内容，ガイド機能について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「4.8　ガイド機能」

ガイド情報ファイルの書式について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「ガイド情報ファイル（jcs_guide_xxx.txt）」（2.　定義ファイル）

5.6.1　ガイド情報の編集の手順

編集手順を次に示します。

ガイド情報ファイルを編集する。

ガイド情報ファイルは，TXT形式のファイルです。次のファイルをテキストエディターで開き，編集してください。

表5‒3　JP1/IM - Managerの動作する言語コードとガイド情報ファイルの対応

OS

言語種別

JP1/IM - Managerの動作する言語コード

編集するガイド情報ファイル

Windows※1

日本語※2

Scopeパス¥conf¥jcs_guide_sjis.txt

共有フォルダ¥jp1scope¥conf¥jcs_guide_sjis.txt

英語※3

Scopeパス¥conf¥jcs_guide.txt

共有フォルダ¥jp1scope¥conf¥jcs_guide.txt

中国語※4

Scopeパス¥conf¥jcs_guide_GB18030.txt※5

共有フォルダ¥jp1scope¥conf¥jcs_guide_GB18030.txt※5

UNIX※1

日本語

シフトJISコード

/etc/opt/jp1scope/conf/jcs_guide_sjis.txt

共有ディレクトリ/jp1scope/conf/jcs_guide_sjis.txt

EUCコード

/etc/opt/jp1scope/conf/jcs_guide_euc.txt

共有ディレクトリ/jp1scope/conf/jcs_guide_euc.txt

UTF-8コード

/etc/opt/jp1scope/conf/jcs_guide_UTF-8.txt

共有ディレクトリ/jp1scope/conf/jcs_guide_UTF-8.txt

英語

/etc/opt/jp1scope/conf/jcs_guide.txt

共有ディレクトリ/jp1scope/conf/jcs_guide.txt

中国語

/etc/opt/jp1scope/conf/jcs_guide_GB18030.txt※5

共有ディレクトリ/jp1scope/conf/jcs_guide_GB18030.txt※5

注※1

JP1/IM - Managerの動作する言語コードによって，編集するガイド情報ファイルが異なります。言語コードに対応したガイド情報ファイルを編集してください。なお，非サポートの言語コードに対応するガイド情報ファイルは同梱されていません。

また，ガイドメッセージファイルを利用する場合は，テキストエディターなどを使ってガイドメッセージファイルを作成してください。

注※2

日本語OSでは，この言語コードで動作します。

注※3

英語OSでは，この言語コードで動作します。

注※4

中国語OSでは，この言語コードで動作します。

注※5

ユーザー自身で作成するファイルです。インストール時に作成されません。

JP1/IM - Managerをリロードまたは再起動して，ガイド情報の設定内容を有効にする。

ガイド情報ファイルは，JP1/IM - Managerをリロードまたは起動したときに読み込まれます。次のどちらかをしてください。

jco_spmd_reloadコマンドを実行して，JP1/IM - Managerをリロードする。

JP1/IM - Managerを停止して，起動する。

ガイド情報の読み込みが成功したことを確認する。

JP1/IM - Managerがガイド情報ファイルを読み込むときに，ガイド情報ファイルに記述誤りがあるとエラーが発生します。統合トレースログを参照して，ガイド情報ファイルの読み込みが成功したことを確認してください。

表5‒4　統合トレースログのディレクトリ

OS

統合トレースログ

Windows

システムドライブ:¥Program Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥※

UNIX

/var/opt/hitachi/HNTRLib2/spool/

注※　Windowsの場合，「システムドライブ:¥Program Files」と表記している部分は，インストール時のOS環境変数によって決定されるため，環境によって異なる場合があります。

ガイド情報ファイルの読み込みが成功した場合は，次のメッセージが統合トレースに記録されます。このメッセージが記録されていることを確認してください。

KAVB7393-I（再起動した場合）

KAVB7394-I（リロードした場合）

ガイド情報ファイルにエラーがあった場合は，KAVB7377-WからKAVB7392-Wのメッセージが統合トレースに記録されます。エラーが発生している場合は，メッセージの示すエラーを見直して修正してください。そのあと，再度JP1/IM - Managerをリロードまたは再起動してください。

5.7　セントラルスコープの動作環境の設定

ここでは，セントラルスコープの動作環境の設定手順について説明します。

5.7.1　状態変更イベント件数の上限監視の設定

監視オブジェクトの状態変更イベントが上限（100件）を超えると，警告のJP1イベントが発行されます。

JP1/IM - Managerを新規インストールした場合は，有効（JP1イベントを発行する）になっています。バージョンアップ時は，バージョンアップ前に設定を無効にしていた場合は，無効（JP1イベントを発行しない）になっています。運用にあわせて，設定を変更してください。

JP1/IM - Managerを停止する。

次のファイルを引数にjbssetcnfコマンドを実行する。

状態変更イベントの件数が上限を超えた場合に，JP1イベントを発行する：evhist_warn_event_on.conf

状態変更イベントの件数が上限を超えた場合に，JP1イベントを発行しない：evhist_warn_event_off.conf

jbssetcnfコマンドを実行すると，JP1共通定義情報に設定内容が反映されます。

jbssetcnfコマンドについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

ファイルの設定内容について

ファイルの設定内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「状態変更イベント件数の上限監視設定ファイル（evhist_warn_event_xxx.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

JP1/IM - Managerを起動する。

5.7.2　対処済み連動機能の設定

対処済み連動機能は，JP1イベントの対処状況に応じて，監視オブジェクトの状態を自動的に変更する機能です。

JP1イベントの対処状況に連動して，監視オブジェクトの状態が変わるため，監視オブジェクト，監視グループの状態を手動で変更する手間が省け，セントラルスコープでの操作がより簡易になります。

JP1/IM - Managerを新規インストールした場合は，有効になっています。バージョンアップ時は，バージョンアップ前に設定を無効にしていた場合は，無効になっています。運用にあわせて，設定を変更してください。

JP1/IM - Managerを停止する。

次のファイルを引数にjbssetcnfコマンドを実行する。

対処済み連動機能を有効にする：action_complete_on.conf

対処済み連動機能を無効にする：action_complete_off.conf

jbssetcnfコマンドを実行すると，JP1共通定義情報に設定内容が反映されます。

jbssetcnfコマンドについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

ファイルの設定内容について

ファイルの設定内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「対処済み連動設定ファイル（action_complete_xxx.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

JP1/IM - Managerを起動する。

5.7.3　JP1イベントの対処済み時に状態変更イベントを自動で削除するための設定

JP1イベントの対処済み時に，監視オブジェクトの状態変更イベントを自動で削除するための設定です。

JP1/IM - Managerを新規インストールした場合は，無効になっています。バージョンアップ時は，バージョンアップ前に設定を有効にしていた場合は，有効になっています。運用にあわせて，設定を変更してください。

次のどれかの方法で監視ツリー中のすべての状態変更イベントを削除する。

［監視ツリー］画面からの操作またはjcshstatコマンドで，監視ツリー中のすべての監視ノードを初期状態にする。

［監視ツリー(編集中)］画面から［ファイル］−［サーバのツリーを更新］を実行し，監視ツリーを更新する。

jcsdbimportコマンドで，監視ツリーを更新する。

JP1/IM - Managerを停止する。

状態変更イベント自動削除設定ファイルを作成する。

ファイルの設定内容について

ファイルの設定内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「状態変更イベント自動削除設定ファイル」（2.　定義ファイル）を参照してください。

手順3で設定したファイルを引数にjbssetcnfコマンドを実行する。

jbssetcnfコマンドを実行すると，JP1共通定義情報に設定内容が反映されます。

jbssetcnfコマンドについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/IM - Managerを起動する。

5.7.4　JP1イベント受信時に監視オブジェクトを初期化するための設定

JP1イベント受信時に監視オブジェクトを初期化するための設定です。

JP1/IM - Managerを新規インストールした場合は，無効になっています。バージョンアップ時は，バージョンアップ前に設定を有効にしていた場合は，有効になっています。運用にあわせて，設定を変更してください。

JP1/IM - Managerを停止する。

監視オブジェクト初期化設定ファイルを作成する。

ファイルの設定内容について

ファイルの設定内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「監視オブジェクト初期化設定ファイル」（2.　定義ファイル）を参照してください。

2で設定したファイルを引数にjbssetcnfコマンドを実行する。

jbssetcnfコマンドを実行すると，JP1共通定義情報に設定内容が反映されます。

jbssetcnfコマンドについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/IM - Managerを起動する。

5.7.5　状態変更条件メモリー常駐機能の設定

状態変更条件をメモリーに常駐させる機能の設定です。

JP1/IM - Managerを新規インストールした場合は，有効になっています。バージョンアップ時は，バージョンアップ前に設定を無効にしていた場合は，無効になっています。運用にあわせて，設定を変更してください。

JP1/IM - Managerを停止する。

状態変更条件メモリー常駐機能の設定ファイルを作成する。

ファイルの設定内容について

ファイルの設定内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「状態変更条件メモリー常駐機能の設定ファイル」（2.　定義ファイル）を参照してください。

2で設定したファイルを引数にjbssetcnfコマンドを実行する。

jbssetcnfコマンドを実行すると，JP1共通定義情報に設定内容が反映されます。

jbssetcnfコマンドについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/IM - Managerを起動する。

5.7.6　［監視ツリー］画面のツールバーのカスタマイズ

［監視ツリー］画面をカスタマイズして，ツールバーにプログラム（アイコン）を追加する手順を次に示します。

なお，カスタマイズ内容は，次にJP1/IM - Manager（セントラルスコープ）にログインしたときから有効になります。

アイコンを次のフォルダに格納する。

Viewパス¥image¥sovtool

アイコンから起動するプログラムを任意のフォルダに格納する。

起動プログラム定義ファイル（!JP1_CS_APP0.conf）を編集する。

起動プログラム定義ファイル（!JP1_CS_APP0.conf）は次のフォルダに格納されています。

Viewパス¥conf¥sovtoolexec¥ja¥

ツールバー定義ファイル（!JP1_CS_FTOOL0.conf）を編集する。

ツールバー定義ファイル（!JP1_CS_FTOOL0.conf）は次のフォルダに格納されています。

Viewパス¥conf¥sovtoolitem¥ja¥

アイコン動作定義ファイル（!JP1_CS_FTREE0.conf）を編集する。

アイコン動作定義ファイル（!JP1_CS_FTREE0.conf）は次のフォルダに格納されています。

Viewパス¥conf¥sovtoolitem¥ja¥

［監視ツリー］画面のカスタマイズについて

起動プログラム定義ファイル（!JP1_CS_APP0.conf）について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「起動プログラム定義ファイル（!JP1_CS_APP0.conf）」（2.　定義ファイル）

ツールバー定義ファイル（!JP1_CS_FTOOL0.conf）について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「ツールバー定義ファイル（!JP1_CS_FTOOL0.conf）」（2.　定義ファイル）

アイコン動作定義ファイル（!JP1_CS_FTREE0.conf）について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「アイコン動作定義ファイル（!JP1_CS_FTREE0.conf）」（2.　定義ファイル）

5.7.7　監視ノード名および監視ノードアイコン余白の表示を抑止するための設定

監視ノードのアイコンの監視ノード名，およびアイコン余白の表示を抑止する手順を，反映したい画面ごとに示します。

(1)　監視ノード名および監視ノードアイコン余白の表示を抑止する（［監視ツリー］画面のマップ表示および［ビジュアル監視］画面の場合）

［監視ツリー］画面のマップ表示，および［ビジュアル監視］画面で，監視ノード名，およびアイコン余白の表示を抑止する手順を示します。この設定は，JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）にログインしたときから有効になります。

システムプロファイル（セントラルスコープ）（jcs_sysprofile_xxx.def）をテキストエディターで開く。

システムプロファイル（セントラルスコープ）（jcs_sysprofile_xxx.def）は次のフォルダに格納されています。

Windowsの場合（物理ホストのとき）

Scopeパス¥conf

Windowsの場合（論理ホストのとき）

共有フォルダ¥jp1scope¥conf

UNIXの場合（物理ホストのとき）

/etc/opt/jp1scope/conf

UNIXの場合（論理ホストのとき）

共有ディレクトリ/jp1scope/conf

FrameVisibleパラメーターの内容を編集する。

ファイルの設定内容について

ファイルの設定内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「システムプロファイル（セントラルスコープ）（jcs_sysprofile_xxx.def）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

(2)　監視ノード名および監視ノードアイコン余白の表示を抑止する（［監視ツリー(編集中)］画面のマップ表示および［ビジュアル監視(編集中)］画面の場合）

［監視ツリー(編集中)］画面のマップ表示，および［ビジュアル監視(編集中)］画面で監視ノード名，およびアイコン余白の表示を抑止する手順を示します。この設定は，［監視ツリー(編集中)］画面，または［ビジュアル監視(編集中)］画面を表示したときから有効になります。

システムプロファイル（セントラルスコープ・ビューアー）（system.conf）をテキストエディターで開く。

システムプロファイル（セントラルスコープ・ビューアー）（system.conf）は次のフォルダに格納されています。

日本語OSの場合

Viewパス¥conf¥sovsystem¥ja

英語OSの場合

Viewパス¥conf¥sovsystem¥en

中国語OSの場合

Viewパス¥conf¥sovsystem¥zh

FrameVisibleパラメーターの内容を編集する。

ファイルの設定内容について

ファイルの設定内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「システムプロファイル（セントラルスコープ・ビューアー）（system.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

5.7.8　監視ノード名の状態色および監視ノードの状態色の設定

監視ノード名の状態色および監視ノードの状態色を設定する手順を，反映したい画面ごとに示します。

(1)　監視ノード名の状態色および監視ノードの状態色を設定する（［監視ツリー］画面および［ビジュアル監視］画面の場合）

［監視ツリー］画面，および［ビジュアル監視］画面で，監視ノード名の状態色および監視ノードの状態色を設定する手順を説明します。この設定は，JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）にログインしたときから有効になります。

システムプロファイル（セントラルスコープ）（jcs_sysprofile_xxx.def）をテキストエディターで開く。

システムプロファイル（セントラルスコープ）（jcs_sysprofile_xxx.def）は次のフォルダに格納されています。

Windowsの場合（物理ホストのとき）

Scopeパス¥conf

Windowsの場合（論理ホストのとき）

共有フォルダ¥jp1scope¥conf

UNIXの場合（物理ホストのとき）

/etc/opt/jp1scope/conf

UNIXの場合（論理ホストのとき）

共有ディレクトリ/jp1scope/conf

状態色を変更したい状態について定義された[ColorItem]〜[End]の内容を編集する。

監視ノード名の状態色を設定したい場合は，[TEXT]〜[End]のRGB値を編集します。

監視ノードの状態色を設定したい場合は，[Label]〜[End]のRGBA値を編集します。

ファイルの設定内容について

ファイルの設定内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「システムプロファイル（セントラルスコープ）（jcs_sysprofile_xxx.def）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

(2)　監視ノード名の状態色および監視ノードの状態色を設定する（［監視ツリー(編集中)］画面および［ビジュアル監視(編集中)］画面の場合）

［監視ツリー(編集中)］画面，および［ビジュアル監視(編集中)］画面で監視ノード名の状態色，および監視ノードの状態色を設定する手順を示します。この設定は，［監視ツリー(編集中)］画面，または［ビジュアル監視(編集中)］画面を表示したときから有効になります。なお，初期状態に対する状態色の設定だけが画面に反映されます。

システムプロファイル（セントラルスコープ・ビューアー）（system.conf）をテキストエディターで開く。

システムプロファイル（セントラルスコープ・ビューアー）（system.conf）は次のフォルダに格納されています。

日本語OSの場合

Viewパス¥conf¥sovsystem¥ja

英語OSの場合

Viewパス¥conf¥sovsystem¥en

中国語OSの場合

Viewパス¥conf¥sovsystem¥zh

初期状態について定義された[ColorItem]〜[End]の内容を編集する。

監視ノード名の状態色を設定したい場合は，[TEXT]〜[End]のRGB値を編集します。

監視ノードの状態色を設定したい場合は，[Label]〜[End]のRGBA値を編集します。

ファイルの設定内容について

ファイルの設定内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「システムプロファイル（セントラルスコープ・ビューアー）（system.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

5.7.9　監視ノードのアイコンの移動を抑止するための設定

［監視ツリー］画面のマップ表示，および［ビジュアル監視］画面で，監視ノードのアイコンの移動を抑止する手順を説明します。この設定は，JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）にログインしたときから有効になります。

システムプロファイル（セントラルスコープ）（jcs_sysprofile_xxx.def）をテキストエディターで開く。

システムプロファイル（セントラルスコープ）（jcs_sysprofile_xxx.def）は次のフォルダに格納されています。

Windowsの場合（物理ホストのとき）

Scopeパス¥conf

Windowsの場合（論理ホストのとき）

共有フォルダ¥jp1scope¥conf

UNIXの場合（物理ホストのとき）

/etc/opt/jp1scope/conf

UNIXの場合（論理ホストのとき）

共有ディレクトリ/jp1scope/conf

Movableパラメーターの内容を編集する。

ファイルの設定内容について

ファイルの設定内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「システムプロファイル（セントラルスコープ）（jcs_sysprofile_xxx.def）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

5.8　連携製品のセットアップ

ここでは，セントラルスコープと連携するための連携製品のセットアップについて説明します。

セントラルスコープでは，各製品との連携を容易にするため，システム監視オブジェクト（監視に必要な基本的な定義をあらかじめ設定している監視オブジェクト）および監視ツリーの自動生成機能を提供しています。

このシステム監視オブジェクトを使って，各製品を監視する場合，および監視ツリーを自動生成により作成する場合には，ここで説明するセットアップをしてください。

なお，連携製品は，すでにインストールされているものとして説明します。

各製品と連携セットアップの概要

各製品と連携するためのセットアップ作業について，概要を説明します。

システムの階層構成（IM構成）を定義する

IM構成管理を使用している場合は，IM構成管理・ビューアーを操作して，連携製品を実行するホストをJP1/IMの管理対象として登録します。

IM構成管理を使用していない場合は，コマンドを実行して，連携製品を実行するホストをJP1/IMの管理対象として登録します。

連携製品で，JP1イベント発行を有効にする（連携製品の設定）

JP1/IMではJP1イベントによりシステムを監視するため，各連携製品がJP1イベントを発行するように，連携製品で設定します。

SNMPトラップ変換を設定する（JP1/Baseの設定）

連携する製品がバージョン8以前のJP1/Cm2/SSOやバージョン8以前のJP1/Cm2/NNMの場合，JP1イベントは発行せずにSNMPトラップを発行します。JP1/IMで監視できるように，SNMPトラップをJP1イベントに変換するように，JP1/Baseで設定します。

連携用プログラムをセットアップする（連携製品の設定）

監視ツリーの自動生成に対応している製品では，自動生成のときに定義情報を収集する機能（連携用プログラム）を，連携製品でセットアップします。

5.8.1　JP1/AJSとの連携でのセットアップ

(1)　システム監視オブジェクトで監視するためのセットアップ

JP1/AJSのシステム監視オブジェクトを使用するためには，JP1/AJSがJP1イベントを発行するようにセットアップする必要があります。

連携のセットアップについては，次のマニュアルを参照してください。

JP1/AJSの説明

参照先：マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド」のJP1/IMを使った監視の章

(2)　監視ツリーを自動生成するためのセットアップ

JP1/AJSは，監視ツリーの自動生成に対応しています。自動生成の連携を有効にするには，連携用プログラムをセットアップします。

連携のセットアップについては，次のマニュアルもあわせて参照してください。

JP1/AJSの説明

参照先：マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド」のJP1/IMを使った監視の章

(a)　JP1/AJS - Managerのホストの場合

JP1/AJSの連携用プログラムをセットアップする。

監視ツリーの自動生成をするときに，JP1/AJSから定義情報を収集できるようするため，次のコマンドを実行します。

　ajs_adapter_setup -i　（自動生成の連携を有効にする場合）

上記のセットアップをしていない場合は，監視ツリーの自動生成をしてもJP1/AJSの監視オブジェクトは生成されません。

また，次のコマンドを実行すると連携を解除することができます。

　ajs_adapter_setup -u　（自動生成の連携を解除する場合）

(b)　JP1/AJS - Agentのホストの場合

JP1/AJS - Agentのホストでは，連携用プログラムのセットアップは不要です。JP1/AJS - Managerでセットアップをしておけば，セントラルスコープで監視ツリーの自動生成をしたときに収集するジョブネットの定義により，ジョブ実行ホストを抽出して自動的に監視ツリーにします。

5.8.2　JP1/Cm2/SSOとの連携でのセットアップ

ここでは，バージョン8以前のJP1/Cm2/SSOと連携する場合のセットアップについて説明します。

(1)　システム監視オブジェクトで監視するためのセットアップ

バージョン8以前のJP1/Cm2/SSOと連携するには，JP1/Cm2/SSOがバージョン8以前のJP1/Cm2/NNM経由で発行するSNMPトラップをJP1イベントに変換して，それをセントラルスコープで監視できるように設定します。

連携のセットアップについては，次のマニュアルもあわせて参照してください。

バージョン8以前のJP1/Cm2/SSOの説明

参照先：マニュアル「JP1/Cm2/SNMP System Observer」

バージョン8以前のJP1/Cm2/NNMの説明

参照先：マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド」

SNMPトラップのJP1イベントへの変換の説明

参照先：マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のイベント変換機能の設定の説明

(a)　JP1/Cm2/SSOのホストの場合

バージョン8以前のJP1/Cm2/SSO（およびバージョン8以前のJP1/Cm2/NNM）がインストールされているマネージャーでは，次のようにセットアップします。

JP1/BaseのSNMPトラップ変換機能を設定する。

SNMPトラップをJP1イベントに変換するため，JP1/BaseのSNMPトラップ変換機能の設定をします。JP1/BaseのSNMPトラップ変換機能の設定は，バージョン8以前のJP1/Cm2/NNMと連携する場合と同じです。

SNMPトラップ変換機能の設定手順については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のイベント変換機能の設定の章を参照してください。

設定手順の概要を次に示します。

NNMとJP1/Baseの連携を設定（imevtgw_setupを実行）する

NNMのURLを設定する

JP1イベントの送信先を設定する

フィルター定義ファイル（snmpfilter.conf）を設定する

JP1/BaseのSNMPトラップ変換機能のフィルター定義ファイルを編集する。

JP1/BaseのSNMPトラップ変換機能のフィルター定義ファイル（snmpfilter.conf）に，セントラルスコープで扱うSNMPトラップを変換するための設定を記述したサンプルファイル（snmpfilter_im_sample.conf）の内容を追加します。

ファイル名は次のとおりです。

・SNMPトラップ変換機能のフィルター定義ファイル

Windowsの場合：

　Baseパス¥conf¥evtgw¥snmpfilter.conf

UNIXの場合：

　/etc/opt/jp1base/conf/evtgw/snmpfilter.conf

・セントラルスコープのサンプルファイル

Windowsの場合：

　Scopeパス¥conf¥snmpfilter_im_sample.conf

UNIXの場合：

　/etc/opt/jp1scope/conf/snmpfilter_im_sample.conf

重要

サンプルファイルの行頭にある[+]はSNMPトラップのバリアブルバインディングをJP1イベントに取り込む設定です。外さないでください。

フィルター定義ファイルのサイズには制限があります。そのため，サンプルファイルの定義のうち，お客様の環境で監視対象とするSNMPトラップに関する定義だけをフィルター定義ファイルに追加してください。

フィルター定義ファイルのサイズの制限については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/Cm2/SSOのデーモン動作定義ファイルを設定する。

バージョン8以前のJP1/Cm2/SSOのデーモン動作定義ファイル（ssoapmon.defおよびssocolmng.def）の設定を編集し，SNMPトラップにセントラルスコープが必要とする情報を含まれるように設定します。

次の二つのファイルを設定してください。

設定するファイル

JP1/Cm2/SSOのインストール先フォルダ¥conf¥ssoapmon.def

設定内容

プロセス状態変更イベント発行（threshold-event）の設定，およびバリアブルバインディングにソース名を取り込む（source-name）設定をします。

threshold-event: on

source-name: on

設定するファイル

JP1/Cm2/SSOのインストール先フォルダ¥conf¥ssocolmng.def

設定内容

リソースしきい値監視状態変更イベント発行の設定をします。

threshold-event: on

(2)　監視ツリーを自動生成するためのセットアップ

バージョン8以前のJP1/Cm2/SSOは，監視ツリーの自動生成に対応しています。自動生成の連携を有効にするには，連携用プログラムをセットアップします。

連携のセットアップについては，次のマニュアルもあわせて参照してください。

バージョン8以前のJP1/Cm2/SSOの説明

参照先：マニュアル「JP1/Cm2/SNMP System Observer」

バージョン8以前のJP1/Cm2/NNMの説明

参照先：マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド」

SNMPトラップのJP1イベントへの変換の説明

参照先：マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のイベント変換機能の設定の説明

(a)　JP1/Cm2/SSOのホストの場合

JP1/Cm2/SSOの連携用プログラムをセットアップする。

監視ツリーの自動生成をするときに，バージョン8以前のJP1/Cm2/SSOから定義情報を収集できるようにするため，次のコマンドを実行します。

　ssoimsetup -install　（自動生成の連携を有効にする場合）

上記のセットアップをしていない場合は，監視ツリーの自動生成をしてもバージョン8以前のJP1/Cm2/SSOの監視オブジェクトは生成されません。

また，次のコマンドを実行すると連携を解除することができます。

　ssoimsetup -uninstall　（自動生成の連携を解除する場合）

なお，監視ツリーの自動生成で，バージョン8以前のJP1/Cm2/SSOの監視オブジェクトを自動生成するには，次の条件があります。

バージョン8以前のJP1/Cm2/SSOの自動生成を行う場合には，SSOの［リソース収集条件設定］画面および［プロセス監視条件設定］画面を閉じておく必要があります。画面を開いていると，SSOの定義情報取得に失敗します。

バージョン8以前のJP1/Cm2/SSOの自動生成で取得する定義情報は，収集状態が「収集中」となっているリソース情報です。

5.8.3　JP1/PFMとの連携でのセットアップ

(1)　システム監視オブジェクトで監視するためのセットアップ

JP1/PFMのシステム監視オブジェクトを使用するには，JP1/PFMがJP1イベントを発行するように，次の設定をしてください。また，JP1/PFMは，監視ツリーの自動生成に対応しています。自動生成の連携を有効にするには，連携用プログラムをセットアップしてください。

連携のセットアップについては，次のマニュアルもあわせて参照してください。

JP1/PFMの説明

参照先：マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のJP1/IMとの連携の説明

(a)　JP1/PFM - Managerのホストの場合

JP1/PFM - Managerがインストールされているマネージャーでは，次のようにセットアップします。

JP1/PFMのJP1イベント発行を有効にする。

アラームの定義の，コマンド実行のアクションでJP1イベントを発行するように設定してください。

JP1イベントを発行するjpcimevtコマンドの引数で，設定している属性を外したり，属性値にデフォルトとは異なる値を入れたりすると，システム監視オブジェクトの状態を監視できなくなります。

［アラームレベルを重大度に設定する］チェックボックスのチェックを外した場合，システム監視オブジェクトの状態を監視できなくなります。

(2)　監視ツリーを自動生成するためのセットアップ

JP1/PFMは，監視ツリーの自動生成に対応しています。自動生成の連携を有効にするには，連携用プログラムをセットアップします。

連携のセットアップについては，次のマニュアルもあわせて参照してください。

JP1/PFMの説明

参照先：マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のJP1/IMとの連携の説明

(a)　JP1/PFM - Managerのホストの場合

JP1/PFM - Managerがインストールされているマネージャーでは，次のようにセットアップします。

JP1/PFMの連携用プログラムをセットアップする。

監視ツリーの自動生成をするときに，JP1/PFMから定義情報を収集できるようするため，次のコマンドを実行します。

　jpcimsetup -i　（自動生成の連携を有効にする場合）

上記のセットアップをしていない場合は，監視ツリーの自動生成をしてもJP1/PFMの監視オブジェクトは生成されません。

また，次のコマンドを実行すると連携を解除することができます。

　jpcimsetup -u　（自動生成の連携を解除する場合）

5.8.4　JP1/Cm2/NNMとの連携でのセットアップ

ここでは，バージョン8以前のJP1/Cm2/NNMと連携する場合のセットアップについて説明します。JP1/IM - EG for NNMiを使用してJP1/NNMiと連携する場合のセットアップについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Event Gateway for Network Node Manager i」を参照してください。

(1)　システム監視オブジェクトで監視するためのセットアップ

バージョン8以前のJP1/Cm2/NNMと連携するには，JP1/Cm2/NNMが発行するSNMPトラップをJP1イベントに変換して，それをセントラルスコープで監視できるように設定します。

連携のセットアップについては，次のマニュアルもあわせて参照してください。

バージョン8以前のJP1/Cm2/NNMの説明

参照先：マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド」

SNMPトラップのJP1イベントへの変換の説明

参照先：マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のイベント変換機能の設定の説明

(a)　JP1/Cm2/NNMのホストの場合

バージョン8以前のJP1/Cm2/NNMがインストールされているマネージャーでは，次のようにセットアップします。

JP1/BaseのSNMPトラップ変換機能を設定する。

SNMPトラップをJP1イベントに変換するため，JP1/BaseのSNMPトラップ変換機能の設定をします。JP1/BaseのSNMPトラップ変換機能の設定は，バージョン8以前のJP1/Cm2/SSOと連携する場合と同じです。

SNMPトラップ変換機能の設定手順については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のイベント変換機能の設定の章を参照してください。

設定手順の概要を次に示します。

NNMとJP1/Baseの連携を設定（imevtgw_setupを実行）する

NNMのURLを設定する

JP1イベントの送信先を設定する

フィルター定義ファイル（snmpfilter.conf）を設定する

JP1/BaseのSNMPトラップ変換機能のフィルター定義ファイルを編集する。

JP1/BaseのSNMPトラップ変換機能のフィルター定義ファイル（snmpfilter.conf）に，セントラルスコープで扱うSNMPトラップを変換するための設定を記述したサンプルファイル（snmpfilter_im_sample.conf）の内容を追加します。

ファイル名は次のとおりです。

・SNMPトラップ変換機能のフィルター定義ファイル

Windowsの場合：

　Baseパス¥conf¥evtgw¥snmpfilter.conf

UNIXの場合：

　/etc/opt/jp1base/conf/evtgw/snmpfilter.conf

・セントラルスコープのサンプルファイル

Windowsの場合：

　Scopeパス¥conf¥snmpfilter_im_sample.conf

UNIXの場合：

　/etc/opt/jp1scope/conf/snmpfilter_im_sample.conf

重要

サンプルファイルの行頭にある[+]はSNMPトラップのバリアブルバインディングをJP1イベントに取り込む設定です。外さないでください。

フィルター定義ファイルのサイズには制限があります。そのため，サンプルファイルの定義のうち，お客様の環境で監視対象とするSNMPトラップに関する定義だけをフィルター定義ファイルに追加してください。

フィルター定義ファイルのサイズの制限については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

5.8.5　JP1/NETM/DMとの連携でのセットアップ

(1)　システム監視オブジェクトで監視するためのセットアップ

JP1/NETM/DMのシステム監視オブジェクトを使用するには，JP1/NETM/DMがJP1イベントを発行するように設定をしてください。

連携のセットアップについては，次のマニュアルもあわせて参照してください。

JP1/NETM/DMの説明

参照先：マニュアル「JP1/NETM/DM 構築ガイド(Windows(R)用)」

(a)　JP1/NETM/DM Managerのホストの場合

JP1/NETM/DM Managerがインストールされているマネージャーでは，次のようにセットアップします。

JP1/NETM/DMでJP1イベント発行を有効にする。

JP1/NETM/DMセットアップ画面を起動し，イベントサービスパネルを選択して［イベントサービス機能を使用する］チェックボックスをチェックしてください。

セントラルスコープと連携を行う場合は［サーバダウンイベント］チェックボックスと［指令エラー終了］チェックボックスをチェックしてください。

5.8.6　JP1/PAMとの連携でのセットアップ

(1)　システム監視オブジェクトで監視するためのセットアップ

JP1/PAMのシステム監視オブジェクトを使用するには，JP1/PAMがJP1イベントを発行するように設定をしてください。

連携のセットアップについては，次のマニュアルもあわせて参照してください。

JP1/PAMの説明

参照先：マニュアル「JP1/Performance Management - Analysis」

(a)　JP1/PA - Managerのホストの場合

JP1/PA - Managerがインストールされているマネージャーでは，次のようにセットアップします。

JP1/PAMのJP1イベント発行を有効にする。

JP1/PAMのJP1イベント発行定義ファイル（pamjp1ev.conf）を次のように設定してください。

設定するファイル

pamjp1ev.conf

設定内容

JP1イベント発行の有無（jp1evt_flag），およびイベントごとのJP1イベント発行の有無（metricNWなど）に Y を設定します。イベントごとのJP1イベント発行の有無については，すべて Y を設定してください。

jp1evt_flag=Y

metricNW=Y

　　：

5.8.7　Cosminexusとの連携でのセットアップ

(1)　システム監視オブジェクトで監視するためのセットアップ

Cosminexusのシステム監視オブジェクトを使用するには，Cosminexus側で次の設定してください。

JP1イベントの発行設定

JP1/IMでCosminexusのシステム環境を監視するには，CosminexusでJP1イベントを発行するよう，設定する必要があります。

また，JP1/IM - ViewからCosminexusの運用管理ポータル画面を表示するには，Cosminexusが提供するCosminexusモニター起動コマンドおよび設定ファイルを使って，モニター起動の設定をする必要があります。

連携のセットアップについては，次のマニュアルもあわせて参照してください。

Cosminexusの説明

参照先：マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ V8 システム構築・運用ガイド」

(2)　監視ツリーを自動生成するためのセットアップ

監視ツリーの自動生成によりCosminexusと連携する場合は，Cosminexus側で次の設定してください。

アダプタコマンドのセットアップ

JP1/IMでCosminexusのシステム環境の情報を収集するには，Cosminexusが提供するCosminexusアダプタコマンド（mngsvr_adapter_setup）によってセットアップを行う必要があります。

連携のセットアップについては，次のマニュアルもあわせて参照してください。

Cosminexusの説明

参照先：マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ V8 システム構築・運用ガイド」

注意事項

JP1/IMでCosminexusのシステム環境の情報を収集し，監視するには，次のことに注意してください。

自動生成でサーバ指向ツリーを作成する場合，運用管理サーバと業務サーバすべてをJP1/IMのシステム構成に含める必要があります。

5.8.8　HiRDBとの連携でのセットアップ

HiRDBのシステム監視オブジェクトを使用するには，HiRDBが出力するイベントを，JP1イベントとしてJP1/IMに通知するように設定をしてください。

連携のセットアップについては，次のマニュアルもあわせて参照してください。

HiRDBの説明

JP1/IMへのイベント通知

参照先：マニュアル「HiRDB Version 8 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」

参照先：マニュアル「HiRDB Version 8 システム導入・設計ガイド（UNIX(R)用）」

JP1/IMへのイベント通知の設定詳細

参照先：マニュアル「HiRDB Version 8 システム定義（Windows(R)用）」

参照先：マニュアル「HiRDB Version 8 システム定義（UNIX(R)用）」

5.8.9　JP1/ServerConductorとの連携でのセットアップ

JP1/ServerConductorのシステム監視オブジェクトを使用するには，JP1/ServerConductorが検知したアラートを，JP1イベントとしてJP1/IMに通知するように設定してください。

連携のセットアップについては，次のマニュアルもあわせて参照してください。

JP1/ServerConductorの説明

参照先：マニュアル「JP1/Server Conductor/Blade Server Manager系 設計・構築ガイド」

5.9　監視オブジェクト作成例

監視オブジェクトを手動で作成する例について説明します。

5.9.1　システム監視オブジェクトの作成例（JP1/AJSのジョブネット監視）

JP1/AJSのジョブネット「AJSROOT:/Group1/受注処理」の実行状態を監視するシステム監視オブジェクトを作成する例を示します。

図5‒16　システム監視オブジェクトの作成例

［新規監視ノード作成］画面を開く。

次のどれかの操作により画面を開いてください。

監視グループを選択し，右クリックしてポップアップメニューから［新規監視ノード作成］を選択する。

監視グループを選択し，メニューバーから［編集］−［新規監視ノード作成］を選択する。

詳細表示領域から画面を開く場合は，監視ノード非選択状態で右クリックし，ポップアップメニューから［新規監視ノード作成］を選択する。

なお，監視ノードが一つもない場合は，メニューバー，または監視ツリー領域の右クリックで表示されるポップアップメニューから操作をしてください。

監視ノード名を入力し，監視ノード種別で［ジョブネット監視(AJS)］を選択する。

［新規監視ノード作成］画面で次の項目を設定します。

監視ノード名

任意の名称を指定します。

監視ノード種別

［ジョブネット監視(AJS)］を選択します。

監視ノードの基本情報を設定する。

［基本情報設定］画面で次のように設定します。

表5‒5　監視ノードの基本情報の設定例

監視ノード属性名

入力する属性値（例）

説明

ジョブ実行ホスト

agt-svr1

ジョブ実行先のホストです。ジョブを実行するJP1/AJSエージェント名を入力します。

発行元イベントサーバ

mgr-svr1

JP1イベントを発行するホストです。JP1/AJSの場合，JP1/AJSマネージャー名を入力します。

登録名

AJSROOT:/Group/受注処理

登録名は完全名を入力します。完全名は次の形式で記述します。ジョブグループ名は省略できます。

スケジューラーサービス名:/ジョブグループ名1/ジョブグループ名2/・・・/ジョブネット名

監視オブジェクトが作成される。

JP1/AJSのジョブネット「AJSROOT:/Group/受注処理」の実行状態を監視する監視オブジェクトが作成されます。

5.9.2　汎用監視オブジェクトの作成例（JP1/Cm2/SSOによるCPU監視）

バージョン8以前のJP1/Cm2/SSOのCPU監視など，監視ツリーの自動生成でサポートしていない対象を監視したい場合には，監視オブジェクトを手動で作成する必要があります。

(1)　前提知識

バージョン8以前のJP1/Cm2/SSOのようにSNMPトラップを出力する製品をJP1/IMで監視する場合，まず，SNMPトラップをJP1イベントに変換する必要があります。これは，セントラルスコープがJP1イベントの属性名と属性値をキーにして，監視オブジェクトを監視しているためです。

JP1/BaseのSNMPトラップ変換機能を使うことで，SNMPトラップをJP1イベントに変換できます。SNMPトラップ変換機能を使えば，SNMPの各フィールドをJP1イベントの属性にマッピングすることができます。

変換後のJP1イベントの属性と，SNMPトラップの各フィールドの対応を次の表に示します。

表5‒6　JP1イベントの属性とSNMPトラップの各フィールドの対応

変換後のJP1イベント

変換対象のSNMPトラップ

基本属性

メッセージ

PDU Type

拡張属性

共通情報

SEVERITY

specific trap

−

−

固有情報

SNMP_OID

Enter prise

SNMP_DATE

timestamp

SNMP_SOURCE

agent address

SNMP_SEVERITY

specific trap

SNMP_URL

−

SNMP_VARBIND_RESULT

−

SNMP_VARBIND_NUM

−

SNMP_VARBIND1

バリアブルバインディングのData1の値

SNMP_VARBIND2

バリアブルバインディングのData2の値

（省略）

（省略）

SNMP_VARBIND28

バリアブルバインディングのData28の値

（凡例）

−：メッセージの固有情報に該当する情報がない

なお，SNMPトラップ変換機能の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

(2)　監視オブジェクト作成前の確認

CPU監視をする監視オブジェクトを作成する前に，次の2点を確認してください。

エージェントでバージョン8以前のJP1/Cm2/SSOの設定が完了していて，マネージャーにJP1イベントが送信されている。

セントラルコンソールの［イベントコンソール］画面で，バージョン8以前のJP1/Cm2/SSOのCPU監視のイベントが表示されていることを確認してください。

バージョン8以前のJP1/Cm2/SSOのCPU監視をするエージェントで，セントラルスコープとの連携の設定が完了している。

セントラルスコープの監視ツリーの自動生成で，「SSO監視」の監視オブジェクトが生成され，JP1イベントの受信によって状態が変わることを確認してください。

(3)　監視オブジェクトの作成（CPUの監視）

図5‒17　汎用監視オブジェクトの作成

作成手順を次に示します。

［監視ツリー(編集中)］画面で，［編集］−［新規監視ノード作成］を選択する。

［新規監視ノード作成］画面が表示されます。

次の内容を入力して，［OK］ボタンをクリックする。

表5‒7　監視ノード名と監視ノード種別の設定内容

設定項目

設定内容

監視ノード名

任意の名称を入力します。

管理しやすい名称にすることをお勧めします。この例では，「CPU利用率監視（SSO）」と入力します。

監視ノード種別

「監視オブジェクト」をラジオボタンで選択し，「汎用オブジェクト」をリストボックスから選択します。

監視ツリーに，監視オブジェクト「CPU利用率監視（SSO）」が追加されます。

(4)　監視オブジェクトの設定（CPUの監視）

図5‒18　汎用監視オブジェクトの設定（状態変更条件の追加　その1）

図5‒19　汎用監視オブジェクトの設定（状態変更条件の追加　その2）

設定手順を次に示します。

作成した監視オブジェクト（「CPU利用率監視（SSO）」）を選択し，［編集］−［プロパティ］を選択する。

［プロパティ］画面が表示されます。

［プロパティ］画面で［状態変更条件］ページを選択し，［追加］ボタンをクリックする。

［状態変更条件設定］画面が表示されます。

［状態変更条件設定］画面で条件設定する。

JP1/IM - Managerが，どのようなJP1イベントを受信したときに，監視ノードの状態を変更するかを設定します。

状態変更条件を入力後，［OK］ボタンをクリックします（［OK］ボタンをクリックすると［状態変更条件］ページへ戻ります）。続けて状態変更条件を入力する場合は，再度［追加］ボタンをクリックし，［状態変更条件設定］画面で条件を入力します。

状態変更条件は，次のように設定します。

表5‒8　状態変更条件の設定例

条件名 (任意の名称)

状態

共通条件

CPU利用率警戒のイベント(SSO)

警戒

リソース警戒のイベント(SSO)

CPU利用率エラーのイベント(SSO)

エラー

リソースエラーのイベント(SSO)

それぞれの条件での個別条件は次のように設定します。個別条件を追加するときは，一つの個別条件を入力するごとに［追加］を選択してください。

表5‒9　状態変更条件（個別条件）の設定例

監視ノード属性名

属性名

属性値（例）

条件

カテゴリー名

E.SNMP_VARBIND2

SSO

と一致する

グループ名

E.SNMP_VARBIND3

コンピュータ

と一致する

リソース名

E.SNMP_VARBIND4

CPU利用率※1

と一致する

イベント発行元ホスト

E.SNMP_VARBIND11

mgr-svr1※2

ホスト名比較

ホスト名

E.SNMP_VARBIND12

agt-srv1※3

ホスト名比較

注※1　バージョン8以前のJP1/Cm2/SSOで監視対象となっているリソース名を設定します。

CPU監視の場合：CPU利用率

メモリー監視の場合：メモリー使用率

注※2　イベント発行ホスト名を設定します。gethostnameで取得したホスト名です。hostnameコマンドで表示されるホスト名の形式で指定してください。

注※3　監視先ホスト名を設定します。gethostbyaddrで取得したホスト名です。DNSが設定されている場合は，ホスト名にDNSのsuffixが付加された名称を指定してください。DNSが設定されていない場合は，hostsファイルに書かれているホスト名の形式で指定してください。

［状態変更条件］ページでの設定が完了したら，［OK］ボタンをクリックする。

サーバのツリーを更新して，監視ツリーに作成した監視ノードが追加されているか確認してください。

バージョン8以前のJP1/Cm2/SSOのリソース名「CPU利用率」の状態を監視する監視オブジェクトは，システム監視オブジェクト「カテゴリー監視(SSO)」を利用して作ることもできます。カテゴリー監視(SSO)のシステム監視オブジェクト作成後，不足している個別条件をすべての状態変更条件に追加してください。

重要

バージョン8以前のJP1/Cm2/SSOを監視するには，エージェントのJP1/Cm2/SSOおよびJP1/Baseをバージョン7またはバージョン8にする必要があります。

エージェントのJP1/Cm2/SSO，JP1/Baseがバージョン6の場合は，監視することはできますが，自動での情報収集ができないため，これまでの手順に加えて多くの手作業が発生します。このため，推奨しません。

なお，JP1/Cm2/SSOの製品名称は，バージョン7はJP1/PFM/SSO，バージョン6はJP1/SSOです。

5.9.3　汎用監視オブジェクトの作成例（HiRDBの監視）

ここでは，バージョン6のHiRDBを監視するための監視オブジェクトの作成および設定手順について説明します。なお，監視オブジェクトの状態変更条件には，HiRDBが出力するメッセージログイベント（JP1/SESイベント：0x00010C03）を利用すると仮定します。

メモ

HiRDBのバージョンが07-02以降の場合は，JP1/SESイベントでなくJP1イベントを出力できます（HiRDB側で出力設定が別途必要）。この場合は，セントラルスコープが提供するシステム監視オブジェクトを使ってHiRDB用の監視オブジェクトを作成してください。

(1)　監視オブジェクト（HiRDB監視）の作成

［監視ツリー］画面から［オプション］−［ツリー編集］を選択する。

［監視ツリー(編集中)］画面が表示されます。

［監視ツリー(編集中)］画面で［ファイル］−［ツリーを開く］を選択する。

HiRDBの監視オブジェクトを追加する監視ツリーを開きます。

［ツリー表示領域］でHiRDBの監視オブジェクトを追加したい場所を選択する。

［編集］−［新規ノード作成］を選択する。

［新規監視ノード作成］画面が表示されます。

図5‒20　［新規監視ノード作成］画面

［新規監視ノード作成］画面の設定内容は次のとおりです。

表5‒10　［新規監視ノード作成］画面の設定内容

設定項目

設定内容

監視ノード名

任意の名称を入力します。

管理しやすい名称にすることをお勧めします。この例では，「HiRDB監視」と入力しています。

監視ノード種別

「監視オブジェクト」をラジオボタンで選択し，「汎用オブジェクト」をリストボックスから選択します。

［OK］ボタンをクリックする。

監視ツリーに，監視オブジェクト「HiRDB監視」が追加されます。

(2)　監視オブジェクト（HiRDB監視）の設定

(a)　監視オブジェクトの基本情報を設定する

新規作成した監視オブジェクトを選択する。

［編集］−［プロパティ］を選択する。

［プロパティ］画面が表示されます。

［プロパティ］画面で［基本情報］ページを選択する。

図5‒21　［基本情報］ページ

［基本情報］ページの設定内容は次のとおりです。

表5‒11　［基本情報］ページの設定内容

設定項目

設定内容

監視ノード属性名

任意の名称を入力します。

「ホスト名」など，イメージしやすい名称を入力しておくことをお勧めします。

監視ノード属性値

任意の値を入力します。監視ノード属性名として入力した名称に対応する値を入力します。

監視ノード属性名として「ホスト名」と入力した場合，それに対応する値としてhostnameコマンドで表示されるホスト名，または製品を連想しやすい値を入力します。ここではHiRDBを連想しやすい値として，「dbserver」と入力しています。

注　ここで指定した監視ノードの基本情報は，監視ノードを検索する際の検索条件に指定することができます。なお，基本情報は監視オブジェクトの状態遷移には影響しません。

［追加］ボタンをクリックする。

監視オブジェクトに，基本情報が設定されます。

(b)　監視オブジェクトの状態変更条件を設定する

新規作成した監視オブジェクトを選択する。

［編集］−［プロパティ］を選択する。

［プロパティ］画面が表示されます。

［プロパティ］画面で［状態変更条件］ページを選択する。

図5‒22　［状態変更条件］ページ

［追加］ボタンをクリックする。

［状態変更条件設定］画面が表示されます。

図5‒23　［状態変更条件設定］画面

［状態変更条件設定］画面の設定内容は次のとおりです。

表5‒12　［状態変更条件設定］画面の設定内容

設定項目

設定内容

条件名

条件名を設定します。

状態

イベントを受信した場合に，監視オブジェクトが遷移する状態をリストボックスから選択します。

共通条件

発生元製品，発生事象を特定するための情報を設定します。

詳細は，以降で説明します。

個別条件

発生場所を特定するための情報を設定します。

詳細は，以降で説明します。

条件名，状態，共通条件および個別条件を入力したら，［OK］ボタンをクリックする。

共通条件の設定

共通条件には，発生元製品，発生事象を特定するための情報を設定します。

［共通条件設定］ボタンをクリックする。

［共通条件設定］画面が表示されます。

［共通条件設定］画面の［追加］ボタンをクリックする。

［共通条件詳細設定］画面が表示されます。

図5‒24　［共通条件詳細設定］画面

［共通条件詳細設定］画面の設定内容は次のとおりです。

表5‒13　［共通条件詳細設定］画面の設定内容

設定項目

設定内容

共通条件名

共通条件の名称を指定します。

メッセージ

JP1イベント（ここではJP1/SESイベント）のメッセージを指定します。

特定のメッセージだけを監視対象としたい場合に指定します。HiRDBの場合，HiRDBが出力するJP1/SESイベントのメッセージ情報を指定します。

例えば，「KFPS01222-I」と入力し，右側のリストボックスで「から始まる」を選択することにより，HiRDBのログスワップメッセージだけを監視対象にできます。

イベントID

監視をするJP1イベント（ここではJP1/SESイベント）のイベントIDを指定します。

HiRDBのようにJP1/SESイベントを発行する製品の場合は，監視したいJP1/SESイベントの基本コード（00010C03）を指定します。

［OK］ボタンをクリックする。

［共通条件設定］画面に戻ります。

［閉じる］ボタンをクリックする。

［共通変更条件設定］画面に戻ります。

作成した共通条件を選択する。

作成した共通条件がリストボックスに追加されています。作成した共通条件を選択してください。

個別条件の設定

個別条件には，障害発生ホスト名など，事象の発生個所を特定するための条件を設定します。

属性名および属性値を入力し，［追加］ボタンをクリックする。

個別条件が追加されます。個別条件を追加する回数，上記手順を繰り返してください。

個別条件の設定内容は次のとおりです。

表5‒14　個別条件の設定内容

属性名

属性値

説明

B.SOURCESERVER

dbserver

属性名には，イベントを通知する事象の発生元（ホスト）を絞り込むため，B.SOURCESERVERを入力します。

属性値には，HiRDBのシステムマネージャーが稼働するホスト名を指定します。

B.MESSAGE

HiRDBのサーバ名

イベント情報として製品個別のメッセージ情報が出力される場合は，そのメッセージ情報を基に絞り込みます。

メッセージに事象の発生個所を特定する情報が含まれることがあるためです（HiRDBが出力するメッセージログイベントなどが該当）。

メッセージの情報を基に，事象の発生個所を特定したい場合には，属性名としてB.MESSAGEを入力し，属性値として絞り込みができるキーワードを入力します。

例えば，HiRDBのログスワップのメッセージには，HiRDBのサーバ名が含まれるため，属性名にB.MESSAGE，属性値にHiRDBのサーバ名を入力し，リストボックスで「正規表現」を選択することにより，特定のHiRDBのサーバで発生したログスワップだけを監視対象とすることができます。

なお，B.MESSAGEを設定する場合には，監視対象外のメッセージが条件に一致しないように注意してください。

なお，状態変更条件にJP1/SESイベントの詳細情報を指定することはできません。

(c)　編集した監視ツリーの更新

編集した監視ツリーを更新して，監視に使えるようにします。

［監視ツリー(編集中)］画面で，［ファイル］−［サーバのツリーを更新］を選択する。

HiRDBの監視ノードがセントラルスコープの監視オブジェクトDBに追加されます。

5.9.4　汎用監視オブジェクトの作成例（JP1/Cm2/SSOによるCosminexus業務のリソース監視）

Cosminexusで定義したJ2EEアプリケーションおよび一部の論理サーバは，バージョン8以前のJP1/Cm2/SSOを使って稼働性能を監視することができます。

セントラルスコープでは，Cosminexusおよびバージョン8以前のJP1/Cm2/SSOともにセットアップコマンドによる連携（監視ツリーの自動生成）ができるため，次の条件を満たす場合は，JP1/Cm2/SSOで監視しているJ2EEアプリケーションおよび論理サーバのリソース状態変化により発行されるJP1イベントを監視する監視オブジェクト（汎用オブジェクト）を自動生成できます（Cosminexus＋JP1/Cm2/SSO連携）。

自動生成の条件

Cosminexusのバージョンが06-00以降，JP1/Cm2/SSOのバージョンがバージョン7またはバージョン8（バージョン7のJP1/Cm2/SSOの製品名称はJP1/PFM/SSO）

連携製品がセットアップ済みである（Cosminexus，JP1/Cm2/SSO）

JP1/IM連携用セットアップコマンドが実行済みである（Cosminexus，JP1/Cm2/SSO）

バージョン8以前のJP1/Cm2/SSOで，Cosminexusで定義したJ2EEアプリケーションまたは論理サーバを監視している

監視ツリーの自動生成で「業務指向ツリー」を生成（サーバ指向ツリーでは生成されない）

Cosminexus＋JP1/Cm2/SSO連携で自動生成できる監視オブジェクトを次の表に示します。

表5‒15　Cosminexus＋SSO連携で自動生成できる監視オブジェクト

監視オブジェクト名

説明

監視単位

J2EEサーバリソース監視(SSO)

CosminexusのJ2EEサーバのリソース状況を監視する監視オブジェクト※。J2EEサーバリソースに関するイベント発行を契機に状態が変化する。

J2EEサーバ

CTMリソース監視(SSO)

CosminexusのCTMのリソース状況を監視する監視オブジェクト※。CTMに関するイベント発行を契機に状態が変化する。

CTM

SFOリソース監視(SSO)

CosminexusのSFOのリソース状況を監視する監視オブジェクト※。SFOに関するイベント発行を契機に状態が変化する。

SFO

J2EEアプリケーションリソース監視(SSO)

CosminexusのJ2EEアプリケーションのリソース状況を監視する監視オブジェクト※。J2EEアプリケーションに関するイベント発行を契機に状態が変化する。

J2EEアプリケーションサーバ

注※　重要度が「Warning」以上のSNMPトラップが監視オブジェクトの監視対象イベントになります。

自動生成の条件に一致しないCosminexus環境のリソース状況を監視したい場合には，ユーザーは手動で監視オブジェクトを作成する必要があります。

以降，手動で監視オブジェクトを作成する方法について説明します。なお，以降の説明では，次表に示すCosminexusのJ2EEサーバ，CTM，SFO，およびJ2EEアプリケーションのリソース状況を監視すると仮定して説明します。

表5‒16　監視対象となるCosminexusのサーバ，アプリケーション情報

監視対象種別

監視オブジェクト名

設定項目

設定値

J2EEサーバ

J2EEサーバリソース監視(SSO)

ドメイン名

DefaultDomain

論理サーバ名

J2EE_SV1

バージョン8以前のJP1/Cm2/SSOマネージャー名(イベント発行元ホスト名)

HostA

論理サーバが稼働するホスト名(ホスト名)

HostB

CTM

CTMリソース監視(SSO)

ドメイン名

DefaultDomain

論理サーバ名

CTM_SV1

バージョン8以前のJP1/Cm2/SSOマネージャー名(イベント発行元ホスト名)

HostA

論理サーバが稼働するホスト名(ホスト名)

HostB

SFO

SFOリソース監視(SSO)

ドメイン名

DefaultDomain

論理サーバ名

SFO_SV1

バージョン8以前のJP1/Cm2/SSOマネージャー名(イベント発行元ホスト名)

HostA

論理サーバが稼働するホスト名(ホスト名)

HostB

J2EEアプリケーション

J2EEアプリケーションリソース監視(SSO)

ドメイン名

DefaultDomain

論理サーバ名

J2EE_SV1

バージョン8以前のJP1/Cm2/SSOマネージャー名(イベント発行元ホスト名)

HostA

論理サーバが稼働するホスト名(ホスト名)

HostB

上記表に示したサーバ，アプリケーションのリソース状態を監視する監視オブジェクトを作成する場合，幾つかの項目はユーザーが入力する必要があります。ユーザーが監視条件として入力する項目，値を次の表に示します。なお，ユーザーが入力する必要があるのは，次表の下線を引いた個所です。

表5‒17　監視条件として入力する必要がある項目，値

監視オブジェクト種別

入力画面

監視ノード属性名

属性名

監視ノード属性値

条件

J2EEサーバリソース監視(SSO)

[基本情報設定]画面

カテゴリー名

E.SNMP_VARBIND2

COSMINEXUS

と一致する

イベント発行元ホスト

E.SNMP_VARBIND11

HostA※1

ホスト名比較

ホスト名

E.SNMP_VARBIND12

HostB※1

ホスト名比較

[状態変更条件設定]画面

リソースグループ名

E.SNMP_VARBIND3

サーバ

と一致する

インスタンス名

E.SNMP_VARBIND6

^DefaultDomain:J2EE_SV1(:.*|$)※2

正規表現

CTMリソース監視(SSO)

[基本情報設定]画面

カテゴリー名

E.SNMP_VARBIND2

COSMINEXUS

と一致する

イベント発行元ホスト

E.SNMP_VARBIND11

HostA※1

ホスト名比較

ホスト名

E.SNMP_VARBIND12

HostB※1

ホスト名比較

[状態変更条件設定]画面

リソースグループ名

E.SNMP_VARBIND3

スケジューラ(CTM)

と一致する

インスタンス名

E.SNMP_VARBIND6

^DefaultDomain:CTM_SV1(:.*|$)※2

正規表現

SFOリソース監視(SSO)

[基本情報設定]画面

カテゴリー名

E.SNMP_VARBIND2

COSMINEXUS

と一致する

イベント発行元ホスト

E.SNMP_VARBIND11

HostA※1

ホスト名比較

ホスト名

E.SNMP_VARBIND12

HostB※1

ホスト名比較

[状態変更条件設定]画面

インスタンス名

E.SNMP_VARBIND6

^DefaultDomain:SFO_SV1(:.*|$)※2

正規表現

J2EEアプリケーションリソース監視(SSO)

[基本情報設定]画面

カテゴリー名

E.SNMP_VARBIND2

COSMINEXUS

と一致する

イベント発行元ホスト

E.SNMP_VARBIND11

HostA※1

ホスト名比較

ホスト名

E.SNMP_VARBIND12

HostB※1

ホスト名比較

[状態変更条件設定]画面

インスタンス名

E.SNMP_VARBIND6

^DefaultDomain:J2EE_SV1:AP1(:.*|$)※2

正規表現

注※1　ホスト名については，Cosminexusで使用しているホスト名とバージョン8以前のJP1/Cm2/SSOで使用しているホスト名の対応付けができるようあらかじめ設定しておく必要があります。

注※2　インスタンス名(サブリソース名)については，マニュアル「JP1/Cm2/SNMP System Observer」のリソースの取得対象と収集するMIB オブジェクトの説明を参照してください。

J2EEサーバリソース監視(SSO)の設定手順を次に示します。なお，ほかのCTMリソース監視(SSO)，SFOリソース監視(SSO)およびJ2EEアプリケーションリソース監視(SSO)については，手順7で入力する値が異なるだけであるため，省略します（手順7で入力する値を，「表5-16　監視対象となるCosminexusのサーバ，アプリケーション情報」を参考に読み替えてください）。

図5‒25　J2EEサーバリソース監視(SSO)の監視オブジェクト作成手順（手順1〜4）

図5‒26　J2EEサーバリソース監視(SSO)の監視オブジェクト作成手順（手順5〜8）

図5‒27　J2EEサーバリソース監視(SSO)の監視オブジェクト作成手順（手順9〜12）

6　クラスタシステムでの運用と環境構築（Windowsの場合）

JP1/IM - Managerは，クラスタシステムでの運用に対応しています。JP1/IM - Managerをクラスタ運用することによって，サーバ障害などが発生しても実行系から待機系に処理を引き継ぎ，システム統合管理を継続できます。

この章では，Windowsの場合のJP1/IM - Managerのクラスタ運用およびセットアップ方法について説明します。セットアップ後にJP1/IM - Managerを起動する手順については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「3.　JP1/IM - Managerの起動と終了」を参照してください。

なお，この機能については，ご使用になるクラスタソフトにJP1/IM - Managerが対応していることをご確認の上，ご使用ください。

6.1　クラスタ運用の概要（Windowsの場合）

JP1/IM - Managerは，クラスタシステムでの運用に対応しています。JP1/IM - Managerをクラスタ運用することによって，サーバ障害などが発生した場合でも実行系から待機系に処理を引き継いで，システム運用管理を継続できます。

なお，クラスタシステムとは，これまでJP1のマニュアルで「系切り替えシステム」と呼ばれていたものと同じです。

クラスタシステムでJP1/IM - Managerを運用する場合は，次のような構成で運用します。

図6‒1　クラスタシステムでのJP1/IMの構成例

ここでは，JP1/IM - Managerのクラスタシステムでの運用について，クラスタシステムの概要からJP1/IM - Managerの機能について順に説明します。

JP1/IM - Managerをクラスタ運用する場合，JP1/IM - ManagerとJP1/Baseを同じ論理ホスト環境で実行する必要があります。

JP1/Baseのクラスタ運用については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のクラスタシステムで運用する場合の設定に関する説明を参照してください。

なお，この節では高可用性（HA：High Availability）の実現を目的としたクラスタシステムについて説明します。負荷分散などを目的としたクラスタシステムについては説明しません。

6.1.1　クラスタシステムの概要（Windowsの場合）

クラスタシステムは処理を実行する実行系サーバと，障害が発生したときに処理を引き継げるように待機している待機系サーバで構成します。障害発生時は，実行系から待機系に処理を引き継いで業務の停止を防ぎ，可用性を向上させることができます。この障害時に処理を引き継ぐことを「フェールオーバー」といいます。

クラスタシステム全体を制御するソフトウェアを「クラスタソフト」といいます。クラスタソフトは，システムが正常に動作しているかを監視し，異常を検知した場合にはフェールオーバーを行って業務が止まることを防ぎます。

図6‒2　正常時，フェールオーバー後のアクセス

JP1/IM - Managerのようなアプリケーションがフェールオーバーできるようにするには「論理ホスト」で運用します。論理ホストは，クラスタソフトに制御された，フェールオーバーする際の単位となる論理的なサーバのことです。論理ホストは，ホスト名として「論理ホスト名」を使い，実行系から待機系に引き継ぎができる「共有ディスク」と「論理IPアドレス」を持ちます。論理ホストで実行するアプリケーションは，共有ディスクにデータを格納し，論理IPアドレスで通信することによって，物理的なサーバに依存しないで，フェールオーバーして実行することができます。

JP1/IM - Managerを，クラスタシステムの論理ホスト環境で運用することを「クラスタ運用」といいます。

メモ

「論理ホスト」という用語

このマニュアルではフェールオーバーの単位を意味する用語として「論理ホスト」を使いますが，クラスタソフトやアプリケーションによっては「グループ」や「パッケージ」などの用語が使われています。クラスタソフトのマニュアルなどを参照し，対応する用語を確認してください。

なお，フェールオーバーの単位となる論理的なサーバを論理ホストというのに対して，物理的なサーバを「物理ホスト」といいます。物理ホストが使うホスト名（hostnameコマンドを実行したときに表示されるホスト名）を「物理ホスト名」，物理ホスト名に対応したIPアドレスを「物理IPアドレス」といいます。また，ディスクは「ローカルディスク」を使います。これらはサーバ固有のものであり，ほかのサーバに引き継ぐことはできません。

6.1.2　クラスタ運用の前提条件（Windowsの場合）

JP1/IM - Managerは，クラスタシステムでは論理ホスト環境で動作し，フェールオーバーに対応します。論理ホスト環境で実行する場合のJP1/IM - Managerの前提条件は，共有ディスクや論理IPアドレスの割り当て・削除・動作監視がクラスタソフトによって正常に制御されていることです。

重要

JP1/IM - Managerがサポートしているクラスタソフトであっても，システム構成や環境設定によってはここで説明する前提条件を満たさない場合があります。前提条件を満たすよう，システム構成や環境設定を検討してください。

(1)　論理ホスト環境の前提条件

JP1/IM - Managerを論理ホスト環境で実行する場合，論理IPアドレスと共有ディスクについて，次に示す前提条件があります。

表6‒1　論理ホスト環境の前提条件

論理ホストの

構成要素

前提条件

共有ディスク

実行系から待機系へ引き継ぎ可能な共有ディスクが使用できること。

JP1を起動する前に，共有ディスクが割り当てられること。

JP1を実行中に，共有ディスクの割り当てが解除されないこと。

JP1を停止したあとに，共有ディスクの割り当てが解除されること。

共有ディスクが，不当に複数のノードから使用されないよう制御されていること。

システムダウンなどでファイルが消えないよう，ジャーナル機能を持つファイルシステムなどでファイルを保護すること。

フェールオーバーしてもファイルに書き込んだ内容が保証されて引き継がれること。

フェールオーバー時に共有ディスクを使用中のプロセスがあっても，強制的にフェールオーバーができること。

共有ディスクの障害を検知した場合の回復処置はクラスタソフトなどが制御し，回復処置をJP1が意識する必要がないこと。回復処置の延長でJP1の起動や停止が必要な場合は，クラスタソフトからJP1に起動や停止の実行要求をすること。

論理IPアドレス

引き継ぎ可能な論理IPアドレスを使って通信できること。

論理ホスト名から論理IPアドレスが一意に求められること。

JP1を起動する前に，論理IPアドレスが割り当てられること。

JP1を実行中に，論理IPアドレスが削除されないこと。

JP1を実行中に，論理ホスト名と論理IPアドレスの対応が変更されないこと。

JP1を停止したあとに，論理IPアドレスが削除されること。

ネットワーク障害を検知した場合の回復処置はクラスタソフトなどが制御し，JP1が回復処理を意識する必要がないこと。また，回復処置の延長でJP1の起動や停止が必要な場合は，クラスタソフトからJP1に起動や停止の実行要求をすること。

上記の条件が満たされていない場合は，JP1の動作に問題が起きることがあります。例えば，次のような問題が発生します。

実行系で書き込んだデータが，フェールオーバーした時に壊れてしまう場合

JP1でエラー・データ消失・起動失敗などの問題が発生し，正常に動作できません。

LANボード障害が発生しても回復処理がされない場合

クラスタソフトなどの制御によってLANボードが切り替えられるか，または他サーバへフェールオーバーするまで，通信エラーが発生しJP1は正常に動作できません。

(2)　物理ホスト環境の前提条件

JP1/IM - Managerを論理ホストで運用するクラスタシステムでは，各サーバの物理ホスト環境が次に示す前提条件を満たしている必要があります。

表6‒2　物理ホスト環境の前提条件

物理ホストの

構成要素

前提条件

サーバ本体

2台以上のサーバ機によるクラスタ構成になっていること。

実行する処理に応じたCPU性能があること。

（例えば，論理ホストを多重起動する場合などに，対応できるCPU性能があること）

実行する処理に応じた実メモリー容量があること。

（例えば，論理ホストを多重起動する場合などに，対応できる実メモリー容量があること）

ディスク

システムダウンなどでファイルが消えないよう，ジャーナル機能を持つファイルシステムなどでファイルを保護すること。

ネットワーク

物理ホスト名（hostnameコマンドを実行したときに表示されるホスト名）に対応するIPアドレスで通信が可能なこと。

（クラスタソフトなどにより通信ができない状態に変更されないこと）※

JP1の動作中に，ホスト名とIPアドレスの対応が変更されないこと。

（クラスタソフトやネームサーバなどによって変更がされないこと）

Windowsの場合，ホスト名に対応したLANボードがネットワークのバインド設定で最優先になっていること。

（ハートビート用などほかのLANボードが優先になっていないこと）

OS，クラスタソフト

JP1がサポートするクラスタソフトおよびバージョンであること。

JP1およびクラスタソフトが前提とするパッチやサービスパックが適用済みであること。

フェールオーバーしても同じ処理ができるよう，各サーバの環境が適切に設定されていること。

サービス

リモート監視構成の場合，JP1/Baseのログファイルトラップサービスが起動していること。

注※

クラスタソフトによっては，物理ホスト名（hostnameコマンドを実行したときに表示されるホスト名）に対応するIPアドレスで通信ができなくなる構成の場合があります。この場合，物理ホスト環境のJP1は動作できません。論理ホスト環境のJP1だけを使用してください。

(3)　JP1がサポートする範囲

クラスタシステムで論理ホストのJP1を運用する場合，JP1が制御する範囲は，JP1自身の動作だけです。論理ホスト環境（共有ディスクおよび論理IPアドレス）の制御，およびJP1の起動や停止の契機はクラスタソフトの制御に依存します。

前述の論理ホスト環境および物理ホスト環境の前提条件が満たされていない，または論理ホスト環境の制御に問題がある場合は，JP1の動作に発生した問題もサポートの対象外となります。この場合は，論理ホスト環境を制御しているクラスタソフトやOSで問題に対処してください。

(4)　物理ホスト名

物理ホスト名は，IMデータベースを使用する場合，半角英数字，_，-，/，.（ピリオド），および@で構成される32文字以内の文字列で指定してください。

(5)　論理ホスト名

論理ホスト名を指定する場合，次の点について確認してください。

hostsファイルやネームサーバに設定されていて，TCP/IP通信ができること。

前提であるJP1/Baseで扱える論理ホスト名であること。詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

IMデータベースを使用するときは，半角英数字，および半角ハイフン（-）で構成される32文字以内の文字列であること。

6.1.3　クラスタシステムでのJP1/IMの構成（Windowsの場合）

クラスタシステムでJP1/IM - Managerを運用するには，クラスタソフトの制御により論理ホストのJP1/IM - ManagerおよびJP1/Baseを実行し，フェールオーバーに対応します。このときのJP1/IMの構成は次のようになります。

(1)　クラスタ運用でのJP1/IMの構成の概要

表6‒3　クラスタシステムでのJP1/IMの構成

製品名

クラスタシステムでのJP1/IMの構成

JP1/IM - View

JP1/IM - ViewからJP1/IM - Managerに接続するときは，論理IPアドレスあてに接続します。

JP1/IM - View自身は物理ホスト環境で動作します。

JP1/IM - Manager

論理ホスト環境で動作することができます。

クラスタソフトに登録することで，フェールオーバーに対応します。

クラスタソフトに登録するときは，前提リソースとして論理IPアドレスと共有ディスクが必要です。

共有ディスクに定義情報を格納し，フェールオーバー時に引き継ぎます。

一つのサーバで複数の論理ホストを実行できます。このため，アクティブ・スタンバイ構成だけでなく，アクティブ・アクティブ構成のクラスタシステムでも運用できます。

JP1/IM - Managerは前提製品JP1/Baseと同じ論理ホストで実行します。

(2)　共有ディスク上のファイル構成

論理ホスト環境のJP1/IM - Managerをセットアップすると，共有ディスク上に次のファイルが作成されます。これらは，論理ホストでJP1/IM - Managerを実行するために必要なファイルです。

表6‒4　共有ディスク上のファイル構成（Windows）

機能

共有ファイルの種別

フォルダ名

セントラルコンソール

定義ファイル

共有フォルダ¥jp1cons¥conf¥

ログファイル

共有フォルダ¥jp1cons¥log¥

一時ファイル

共有フォルダ¥jp1cons¥tmp¥

履歴ファイル※

共有フォルダ¥jp1cons¥operation¥

セントラルスコープ

定義ファイル

共有フォルダ¥jp1scope¥conf¥

ログファイル

共有フォルダ¥jp1scope¥log¥

一時ファイル

共有フォルダ¥jp1scope¥tmp¥

データベース

共有フォルダ¥jp1scope¥database¥

IM構成管理

定義ファイル

共有フォルダ¥JP1IMM¥conf¥imcf¥

ログファイル

共有フォルダ¥JP1IMM¥log¥imcf¥

一時ファイル

共有フォルダ¥JP1IMM¥tmp¥

IM構成のデータおよびプロファイルのデータ

共有フォルダ¥JP1IMM¥data¥imcf¥

IMデータベース

データベース

共有ディスク上のユーザーが指定したフォルダ¥imdb

注※　相関イベント発行サービスの処理，共通除外条件による除外処理，および共通除外条件定義の更新処理が履歴として出力されます。

(3)　JP1/IM - Managerのサービスおよびプロセス

クラスタ運用でのJP1/IM - Managerは，論理ホストのサービスまたはプロセスを実行します。

論理ホスト環境のJP1/IM - Managerをセットアップすると，次のサービスがWindowsに登録されます。このサービスをクラスタソフトに登録して実行します。

表6‒5　JP1/IM - Managerのサービス（Windows）

表示名称

サービス名

JP1/IM-Manager_論理ホスト名

JP1_Console_論理ホスト名

JP1/IM-Manager DB Server_論理ホスト名※1

HiRDBEmbeddedEdition_JM＜n＞※2

JP1/IM-Manager DB Cluster Service_論理ホスト名※1

HiRDBClusterService_JM＜n＞※2

注※1

IMデータベースを使用する場合に登録されます。

注※2

＜n＞は1〜9の数字です。この数字は，クラスタセットアップ情報ファイルでLOGICALHOSTNUMBERに指定した値と一致します。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「クラスタセットアップ情報ファイル（jimdbclustersetupinfo.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

表示名称の欄は，［コントロールパネル］−［管理ツール］−［サービス］で表示される名前です。また，クラスタソフトからサービスをnetコマンド（net startやnet stop）で制御する場合は，この名前をnetコマンドに指定します。

サービス名の欄は，クラスタソフトに登録する場合の名前です。これをWSFC（Windows Server(R) Failover Cluster）の「サービス名」の設定項目に指定します。

(4)　通信方式

論理ホストのJP1/IM - Managerをセットアップすると，JP1/IM - Managerの通信方式をIPバインド方式と呼ぶ方式に設定します。IPバインド方式に変更するのは，論理ホストと物理ホストの両方の環境が対象です。

通信方式には，IPバインド方式とANYバインド方式の2種類があります。これは，通信するときに使用するIPアドレスを，内部処理で割り当て（バインド）をする方法をきめます。

通信方式については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のJP1/Baseの通信方式に関する説明を参照してください。JP1/IM - Managerは，JP1/Baseと同じ通信方式で通信をします。

(5)　共通定義情報の設定

論理ホストのJP1/IM - Managerをセットアップすると，共通定義情報に，論理ホスト用の設定情報が設定されます。

共通定義情報とは，JP1の設定情報を格納するデータベースで，JP1/Baseが管理しています。設定情報のデータは，各サーバのローカルディスク上に，次のような形式で格納されています。

図6‒3　共通定義情報

共通定義情報は，物理ホスト（JP1_DEFAULT）および論理ホストごとに分かれて格納されています。物理ホストおよび論理ホスト単位に，jbssetcnfコマンドで設定し，jbsgetcnfコマンドで読み出します。

論理ホストの共通定義情報は，各サーバで同じ内容になるようにします。セットアップ時および設定変更時は，設定をした実行系サーバの共通定義情報を，待機系サーバへコピーして設定します。

なお，共通定義情報は，JP1/IM - Manager，JP1/Base，JP1/AJS，およびJP1/Power Monitor（06-02以降）が設定情報を格納するために使用しています。

6.2　クラスタ運用の環境設定の流れ（Windowsの場合）

クラスタ運用に対応するためのJP1/IM - Managerの環境設定について説明します。セットアップの作業の流れを示します。

図6‒4　セットアップ作業の流れ（新規に環境設定する場合）

図6‒5　セットアップ作業の流れ（既存の論理ホスト環境をバージョンアップする場合）

6.3　論理ホストの新規インストール・セットアップ（Windowsの場合）

JP1/IM - Managerの論理ホストの新規インストールおよびセットアップについて説明します。なお，同じ論理ホストにJP1/Baseをセットアップする必要があるため，あわせて説明します。

作業を始める前に，クラスタシステムについて次の情報を確認してください。

表6‒6　論理ホストのインストール・セットアップ前の確認（Windows）

確認項目

説明

論理ホスト名

JP1を実行する論理ホストのホスト名

論理IPアドレス

論理ホスト名に対応するIPアドレス

共有フォルダ

論理ホストのJP1の実行環境ファイル一式を格納する共有ディスク上のフォルダ

また，これらが「6.1.2　クラスタ運用の前提条件（Windowsの場合）」を満たしていることを確認してください。

確認ができたら，インストール・セットアップを始めます。

なお，論理ホスト名は，英大文字・英小文字を区別します。論理ホスト名には，JP1/Baseで設定した論理ホスト名を英大文字・英小文字を含めて正確に指定してください。誤った論理ホスト名を指定し，論理ホストのインストール・セットアップを行ってしまった場合は，IMデータベースと論理ホストを削除してから，再度，論理ホストのインストール・セットアップを行ってください。IMデータベースと論理ホストの削除については，「6.6.1　論理ホストの削除（Windowsの場合）」を参照してください。

6.3.1　JP1/BaseおよびJP1/IM - Managerの新規インストール（Windowsの場合）

実行系サーバ，待機系サーバそれぞれのローカルディスク上にJP1/IM - ManagerおよびJP1/Baseをインストールしてください。

JP1/Baseをインストールする。

JP1/IM - Managerをインストールする。

実行系サーバ・待機系サーバとも，同じ名称のドライブおよびフォルダにインストールしてください。

また，共有ディスク上には，インストールしないでください。

6.3.2　新規インストール時の物理ホスト環境のセットアップ（Windowsの場合）

各サーバで，JP1/BaseおよびJP1/IM - Managerの物理ホスト環境のセットアップをしてください。

JP1/Baseの物理ホスト環境をセットアップする。

JP1/IM - Managerの物理ホスト環境をセットアップする。

JP1/Baseのセットアップ手順については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/IM - Managerのセットアップ手順は，クラスタ運用ではない場合と同じ手順です。手順については，「1.　インストールとセットアップ（Windowsの場合）」を参照してください。なお，物理ホストのJP1/IM - Managerを使わない場合は，セットアップの必要はありません。

6.3.3　新規インストール時の論理ホスト環境（実行系）のセットアップ（Windowsの場合）

(1)　セットアップの前準備

JP1/IMとJP1/Baseのサービスが停止していることを確認する。

物理ホストおよびすべての論理ホストの，JP1/IMとJP1/Baseのサービスが停止していることを確認してください。JP1/IM - MOを使用している場合は，接続元のJP1/IM - MOのJP1/IM - Message Optimizerサービスも停止してください。

共有ディスクが使用可能なことを確認する。

(2)　JP1/Baseのセットアップ

JP1/Baseの論理ホスト（実行系）をセットアップする。

手順の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/Baseのコマンド実行環境を設定する。

jcocmddefコマンドを実行して，JP1/Baseのコマンド実行環境を設定します。jcocmddefコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

(3)　JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）の設定

JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）の論理ホストの設定画面を起動する。

Consoleパス¥bin¥jp1cohasetup.exeを実行すると，クラスタ構成の設定画面（実行系）が表示されます。

［実行系論理ホストの設定］ボタンをクリックする。

論理ホストの設定画面が表示されます。

論理ホスト名と，ファイルフォルダを指定します。

論理ホスト名

JP1/Baseで作成した論理ホスト名が表示されますので，選択します。

ファイルフォルダ

共有ディスク上のフォルダを指定してください。「指定したフォルダ名¥jp1cons¥」フォルダ下に，論理ホストのJP1/IM - Managerのファイル一式が作成されます。

設定したら［次へ］ボタンをクリックします。

設定内容を確認する。

次の画面が表示されます。

設定内容を確認してください。設定内容が正しければ，［完了］ボタンをクリックしてください。

続けて，フェールオーバー時に自動アクションの再実行が適切に動作するように論理ホストのJP1/IM - Manager（セントラルコンソール）の環境設定をカスタマイズします。

自動アクションの再実行の設定をする。

次のコマンドを実行して，フェールオーバー時の自動アクションの再実行について設定をします。

jcoimdef -r { EXE | OUTPUT | OFF } -h 論理ホスト名

フェールオーバー時に次の状態となっているアクションに対する動作を設定できます。

送信待機

送信待機（キャンセル中）

送信待機（キャンセル失敗）

送信中

送信中（キャンセル中）

送信中（キャンセル失敗）

キューイング

キューイング（キャンセル中）

キューイング（キャンセル失敗）

実行中

実行中（キャンセル中）

実行中（キャンセル失敗）

EXEを指定するとアクションを再実行し，OUTPUTを指定するとアクションの一覧をファイルに出力し，OFFを指定すると処理を行いません。システム設計時の検討内容に従って設定してください。この設定は任意です。

jcoimdefコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

(4)　JP1/IM - Manager（統合監視DB）の設定（任意）

JP1/IM - Manager（統合監視DB）を使用する場合に設定します。統合監視DBを使用してJP1イベントを管理するためには，統合監視DBを構築する必要があります。

クラスタセットアップ情報ファイルを編集する。

統合監視DBを構築するために必要なデータベース領域のサイズやデータベース格納ディレクトリの情報を記述したクラスタセットアップ情報ファイルを準備します。

クラスタセットアップ情報ファイルの設定内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「クラスタセットアップ情報ファイル（jimdbclustersetupinfo.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

jcodbsetupコマンドを実行し，統合監視DBを作成する。

jcodbsetup -f クラスタセットアップ情報ファイル名 -h 論理ホスト名 -c online [-q]

引数により，クラスタセットアップ情報ファイル名，論理ホスト名，セットアップ種別を指定します。

クラスタセットアップ情報ファイル名（-fオプション）

手順1.で作成したクラスタセットアップ情報ファイル名を指定します。

論理ホスト名（-hオプション）

実行系サーバでセットアップした論理ホスト名を指定します。

論理ホスト名には，JP1/Baseで設定した論理ホスト名を，大文字・小文字を含めて正確に指定してください。JP1/Baseのセットアップについては，「6.3.3(2)　JP1/Baseのセットアップ」を参照してください。

セットアップ種別（-cオプション）

実行系ホストのセットアップ種別（online）を指定します。

「online」を指定する場合は，共有ディスクをマウントし，論理ホストと通信できる状態にしてください。

jcodbsetupコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcodbsetup」（1.　コマンド）を参照してください。

jcoimdefコマンドを実行して，統合監視DBを有効にする。

jcoimdef -db ON -h 論理ホスト名

jcoimdefコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

(5)　JP1/IM - Manager（IM構成管理DB）の設定（任意）

JP1/IM - Manager（IM構成管理DB）を使用する場合に設定します。IM構成管理DBを使用してシステムの階層構成（IM構成）を管理するためには，IM構成管理DBを構築する必要があります。

クラスタセットアップ情報ファイルを編集する。

IM構成管理DBを構築するために必要なデータベース領域のサイズやデータベース格納ディレクトリの情報を記述したクラスタセットアップ情報ファイルを準備します。

クラスタセットアップ情報ファイルの設定内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「クラスタセットアップ情報ファイル（jimdbclustersetupinfo.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

jcfdbsetupコマンドを実行して，IM構成管理DBを作成する。

jcfdbsetup -f クラスタセットアップ情報ファイル名 -h 論理ホスト名 -c online [-q]

引数により，クラスタセットアップ情報ファイル名，論理ホスト名，セットアップ種別を指定します。

クラスタセットアップ情報ファイル名（-fオプション）

手順1で作成したクラスタセットアップ情報ファイル名を指定します。

論理ホスト名（-hオプション）

実行系サーバでセットアップした論理ホスト名を指定します。

論理ホスト名には，JP1/Baseで設定した論理ホスト名を，大文字・小文字を含めて正確に指定してください。JP1/Baseのセットアップについては，「6.3.3(2)　JP1/Baseのセットアップ」を参照してください。

セットアップ種別（-cオプション）

実行系ホストのセットアップ種別（online）を指定します。

「online」を指定する場合は，共有ディスクをマウントし，論理ホストと通信できる状態にしてください。

jcfdbsetupコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcfdbsetup」（1.　コマンド）を参照してください。

jcoimdefコマンドを実行して，IM構成管理DBを有効にする。

jcoimdef -cf ON -h 論理ホスト名

jcoimdefコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

(6)　JP1/IM - Manager（IM構成管理）の設定（任意）

JP1/IM - Manager（IM構成管理）を使用する場合に設定します。なお，表示される設定画面は，タイトルバーにConfiguration Managementと表示される以外は，JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）の場合と同じです。

JP1/IM - Manager（IM構成管理）の論理ホストの設定画面を起動する。

Managerパス¥bin¥imcf¥jp1cfhasetup.exeコマンドを実行します。

［実行系論理ホストの設定］ボタンをクリックする。

［実行系論理ホストの設定］画面で，論理ホスト名と，ファイルフォルダを指定します。

論理ホスト名

JP1/Baseで作成した論理ホスト名が表示されますので，選択します。

ファイルフォルダ

共有ディスク上のフォルダを指定してください。「指定したフォルダ名¥jp1imm¥」フォルダ下に，論理ホストのJP1/IM - Managerのファイル一式が作成されます。

設定したら［次へ］ボタンをクリックします。

設定内容を確認する。

確認画面が表示されますので，設定内容を確認してください。設定内容が正しければ，［完了］ボタンをクリックしてください。

(7)　JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）の設定（任意）

JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）を使用する場合に設定します。なお，表示される設定画面は，タイトルバーにCentral Scopeと表示される以外は，JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）の場合と同じです。

JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）の論理ホストの設定画面を起動する。

Scopeパス¥bin¥jp1cshasetup.exeを実行する。

［実行系論理ホストの設定］ボタンをクリックする。

［実行系論理ホストの設定］画面で，論理ホスト名と，ファイルフォルダを指定します。

論理ホスト名

JP1/Baseで作成した論理ホスト名が表示されますので，選択します。

ファイルフォルダ

共有ディスク上のフォルダを指定してください。「指定したフォルダ名¥jp1scope¥」フォルダ下に，論理ホストのJP1/IM - Managerのファイル一式が作成されます。

設定したら［次へ］ボタンをクリックします。

設定内容を確認する。

確認画面が表示されますので，設定内容を確認してください。設定内容が正しければ，［完了］ボタンをクリックしてください。

6.3.4　新規インストール時の共通定義情報のコピー（Windowsの場合）

実行系サーバの共通定義情報を，待機系サーバにコピーします。

共通定義情報には，論理ホストのJP1/IM - ManagerおよびJP1/Baseを実行するための設定情報が記録されています。次の手順でコピーしてください。

実行系サーバで，共通定義情報を退避する。

実行系でjbsgetcnfコマンドを実行し，共通定義情報を退避します。

jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 共通定義情報退避ファイル名

なお，論理ホスト名は，大文字・小文字を区別します。論理ホスト名には，JP1/Baseで設定した論理ホスト名を，大文字・小文字を含めて正確に指定してください。

退避ファイルを，実行系サーバから待機系サーバにコピーする。

FTPなど任意の方法でコピーしてください。

待機系サーバで，共通定義情報を設定する。

待機系サーバに，実行系サーバからコピーした退避ファイルを使って，共通定義情報を設定します。

jbssetcnf 共通定義情報退避ファイル名

6.3.5　新規インストール時の論理ホスト環境（待機系）のセットアップ（Windowsの場合）

(1)　セットアップの前準備

JP1/IMとJP1/Baseのサービスが停止していることを確認する。

物理ホストおよびすべての論理ホストの，JP1/IMとJP1/Baseのサービスが停止していることを確認してください。JP1/IM - MOを使用している場合は，接続元のJP1/IM - MOのJP1/IM - Message Optimizerサービスも停止してください。

実行系サーバでIMデータベースをセットアップした場合は，実行系サーバで使用したクラスタセットアップ情報ファイルを待機系サーバにコピーする（実行系サーバでIMデータベースをセットアップしていない場合は不要）。

コピーしたファイルは，Managerパス¥conf¥imdb¥setupに格納してください。

なお，待機系サーバでは，共有ディスクが使用可能である必要はありません。

(2)　JP1/Baseのセットアップ

JP1/Baseの論理ホスト（待機系）をセットアップする。

手順の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/Baseのコマンド実行環境を設定する。

jcocmddefコマンドを実行して，JP1/Baseのコマンド実行環境を設定します。jcocmddefコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

(3)　JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）の設定

JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）論理ホストの設定画面を起動する。

Consoleパス¥bin¥jp1cohasetup.exeコマンドを実行すると，クラスタ構成の設定画面（待機系）が表示されます。

［待機系論理ホストの設定］ボタンをクリックする。

論理ホストの設定画面が表示されます。

論理ホスト名を指定します。

論理ホスト名

実行系サーバでセットアップした論理ホストを選択します。

設定したら［次へ］ボタンをクリックします。

設定内容を確認する。

次の画面が表示されます。

設定内容を確認してください。設定内容が正しければ，［完了］ボタンをクリックしてください。

(4)　JP1/IM - Manager（統合監視DB）の設定（任意）

JP1/IM - Manager（統合監視DB）を使用する場合に設定します。統合監視DBを使用してJP1イベントを管理するためには，統合監視DBを構築する必要があります。

クラスタセットアップ情報ファイルを確認する。

統合監視DBを構築するために必要なデータベース領域のサイズやデータベース格納ディレクトリの情報を記述したクラスタセットアップ情報ファイルを準備します。「6.3.5(1)　セットアップの前準備」で実行系のホストからコピーしたクラスタセットアップ情報ファイルの内容を確認してください。クラスタセットアップ情報ファイルは，実行系で指定した設定内容と同一である必要があります。

クラスタセットアップ情報ファイルの設定内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「クラスタセットアップ情報ファイル（jimdbclustersetupinfo.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

jcodbsetupコマンドを実行し，統合監視DBを作成する。

jcodbsetup -f クラスタセットアップ情報ファイル名 -h 論理ホスト名 -c standby [-q]

引数により，クラスタセットアップ情報ファイル名，論理ホスト名，セットアップ種別を指定します。

クラスタセットアップ情報ファイル名（-fオプション）

手順1で作成したクラスタセットアップ情報ファイル名を指定します。

論理ホスト名（-hオプション）

実行系サーバでセットアップした論理ホスト名を指定します。

セットアップ種別（-cオプション）

待機系ホストのセットアップ種別（standby）を指定します。

jcodbsetupコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcodbsetup」（1.　コマンド）を参照してください。

(5)　JP1/IM - Manager（IM構成管理DB）の設定（任意）

JP1/IM - Manager（IM構成管理DB）を使用する場合に設定します。IM構成管理DBを使用してシステムの階層構成（IM構成）を管理するためには，IM構成管理DBを構築する必要があります。

クラスタセットアップ情報ファイルを確認する。

IM構成管理DBを構築するために必要なデータベース領域のサイズやデータベース格納ディレクトリの情報を記述したクラスタセットアップ情報ファイルを準備します。「6.3.5(1)　セットアップの前準備」で実行系のホストからコピーしたクラスタセットアップ情報ファイルの内容を確認してください。クラスタセットアップ情報ファイルは，実行系で指定した設定内容と同一である必要があります。

クラスタセットアップ情報ファイルの設定内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「クラスタセットアップ情報ファイル（jimdbclustersetupinfo.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

jcfdbsetupコマンドを実行して，IM構成管理DBを作成する。

jcfdbsetup - f セットアップ情報ファイル名 - h 論理ホスト名 -c standby [-q]

引数により，クラスタセットアップ情報ファイル名，論理ホスト名，セットアップ種別を指定します。

クラスタセットアップ情報ファイル名（-fオプション）

手順1で作成したクラスタセットアップ情報ファイル名を指定します。

論理ホスト名（-hオプション）

実行系サーバでセットアップした論理ホスト名を指定します。

セットアップ種別（-cオプション）

待機系ホストのセットアップ種別（standby）を指定します。

jcfdbsetupコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcfdbsetup」（1.　コマンド）を参照してください。

(6)　JP1/IM - Manager（IM構成管理）の設定（任意）

JP1/IM - Manager（IM構成管理）を使用する場合に設定します。なお，表示される設定画面は，タイトルバーにConfiguration Managementと表示される以外は，JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）の場合と同じです。

JP1/IM - Manager（IM構成管理）の論理ホストの設定画面を起動する。

Managerパス¥bin¥imcf¥jp1cfhasetup.exeコマンドを実行します。

［待機系論理ホストの設定］ボタンをクリックする。

［待機系論理ホストの設定］画面で，論理ホスト名を指定します。

論理ホスト名

実行系サーバでセットアップした論理ホストを選択します。

設定したら［次へ］ボタンをクリックします。

設定内容を確認する。

確認画面が表示されますので，設定内容を確認してください。設定内容が正しければ，［完了］ボタンをクリックしてください。

(7)　JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）の設定（任意）

JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）を使用する場合に設定します。なお，表示される設定画面は，タイトルバーにCentral Scopeと表示される以外は，JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）の場合と同じです。

JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）の論理ホストの設定画面を起動する。

Scopeパス¥bin¥jp1cshasetup.exeコマンドを実行します。

［待機系論理ホストの設定］ボタンをクリックする。

［待機系論理ホストの設定］画面で，論理ホスト名を指定します。

論理ホスト名

実行系サーバでセットアップした論理ホストを選択します。

設定したら［次へ］ボタンをクリックします。

設定内容を確認する。

確認画面が表示されますので，設定内容を確認してください。設定内容が正しければ，［完了］ボタンをクリックしてください。

6.4　新規インストール・セットアップでのクラスタソフトへの登録（Windowsの場合）

新規にインストール・セットアップする場合，JP1/IM - Managerをクラスタ運用するには，論理ホストのJP1/IM - ManagerおよびJP1/Baseをクラスタソフトに登録して，クラスタソフトからの制御で起動・停止するように設定します。

JP1/IM - Managerをクラスタソフトに登録する設定内容は，次のとおりです。

次の表の項番1〜4の順番でサービスを起動してください（JP1/Base，JP1/IM - Managerの順番で起動する）。

表6‒7　クラスタソフトに登録する設定内容（Windows）

項番

名前

サービス名

依存関係

1

JP1/Base Event 論理ホスト名

JP1_Base_Event 論理ホスト名

IPアドレスリソース

物理ディスクリソース

2

JP1/Base_論理ホスト名

JP1_Base_論理ホスト名

項番1のクラスタリソース

3

JP1/IM-Manager DB Server_論理ホスト名※1

HiRDBEmbeddedEdition_JM＜n＞※2

項番1および項番2のクラスタリソース

4

JP1/IM-Manager DB Cluster Service_論理ホスト名※1

HiRDBClusterService_JM＜n＞※2

項番1，項番2および項番3のクラスタリソース

5

JP1/IM-Manager_論理ホスト名

JP1_Console_論理ホスト名

項番1，項番2，項番3および項番4のクラスタリソース※3

注※1

IMデータベースを使用する場合だけ，クラスタソフトに登録してください。

注※2

＜n＞は1〜9の数字です。この数字は，クラスタセットアップ情報ファイルでLOGICALHOSTNUMBERに指定した値と一致します。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「クラスタセットアップ情報ファイル（jimdbclustersetupinfo.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

注※3

IMデータベースを使用しない場合は，項番3および項番4のクラスタリソースを依存関係から除いてください。

6.4.1　クラスタソフトへの登録（Windowsの場合）

(1)　MSCS（Microsoft Cluster Service）またはWSFC（Windows Server Failover Cluster）の場合

JP1/IM - ManagerおよびJP1/Baseのサービスを，MSCSまたはWSFCのリソースとして登録します。各リソースの設定は次のようにします。次の［］は，MSCSの設定項目です。WSFCの設定方法については，WSFCのマニュアルを参照してください。

［リソースの種類］は「汎用サービス」として登録する。

［名前］［依存関係］［サービス名］を表のとおりに設定する。

なお，名前はサービスを表示するときの名称で，サービス名はMSCSから制御するサービスを指定するときの名称です。

［起動パラメータ］および［レジストリ複製］は，設定しない。

プロパティの［詳細設定］ページを，JP1/IM - Managerの障害時にフェールオーバーするかしないかの運用に合わせて設定する。

例えば，JP1/IM - Managerの障害時に，フェールオーバーするように設定するには，［再開する］チェックボックスと［グループに適用する］チェックボックスをチェックし，3回を目安に再起動試行回数の［しきい値］を設定してください。

(2)　サービスの起動停止コマンドを登録する場合

JP1/IM - ManagerおよびJP1/Baseのサービスを，起動・停止するようクラスタソフトに登録してください。例えば，表の「名前」の項目で示すサービスを，netコマンドで起動停止するように設定してください。

なお，JP1/IM - ManagerおよびJP1/Baseの動作確認する場合は，次のコマンドを使ってください。

jco_spmd_status

JP1/IM - Manager（IMデータベースを除く）の動作確認をする場合

jimdbstatus

IMデータベースを使用時にIMデータベースの動作確認をする場合

jbs_spmd_status

JP1/Baseの動作確認をする場合

jevstat

JP1/Baseイベントサービスの動作確認をする場合

これらのコマンドの使い方については，各コマンドのリファレンスを参照してください。また「7.4　新規インストール・セットアップでのクラスタソフトへの登録（UNIXの場合）」の説明を参考にしてください。

6.4.2　リソースの起動停止順序の設定（Windowsの場合）

論理ホストのJP1/IM - ManagerおよびJP1/Baseを実行するには，共有ディスクおよび論理IPアドレスが使用可能になっている必要があります。

クラスタソフトの制御によって次のように起動停止の順序または依存関係を設定してください。

論理ホストの起動時

共有ディスクおよび論理IPアドレスを割り当てて使用可能にする。

JP1/Base，JP1/IM - Managerの順に起動する。

論理ホストの停止時

JP1/IM - Manager，JP1/Baseの順に停止する。

共有ディスクおよび論理IPアドレスの割り当てを解除する。

6.5　論理ホストのバージョンアップインストール・セットアップ（Windowsの場合）

JP1/IM - Managerの論理ホストのバージョンアップインストールおよびセットアップについて説明します。なお，同じ論理ホストにJP1/Baseをセットアップする必要がありますので，あわせて説明します。

作業を始める前に，クラスタシステムについて次の情報を確認してください。

表6‒8　論理ホストのインストール・セットアップ前の確認（Windows）

確認項目

説明

論理ホスト名

JP1を実行する論理ホストのホスト名

論理IPアドレス

論理ホスト名に対応するIPアドレス

共有フォルダ

論理ホストのJP1の実行環境ファイル一式を格納する共有ディスク上のフォルダ

また，これらが「6.1.2　クラスタ運用の前提条件（Windowsの場合）」を満たしていることを確認してください。

確認ができたら，インストール・セットアップを始めます。

なお，論理ホスト名は，英大文字・英小文字を区別します。論理ホスト名には，JP1/Baseで設定した論理ホスト名を英大文字・英小文字を含めて正確に指定してください。誤った論理ホスト名を指定し，論理ホストのインストール・セットアップを行ってしまった場合は，IMデータベースと論理ホストを削除してから，再度，論理ホストのインストール・セットアップを行ってください。IMデータベースと論理ホストの削除については，「6.6.1　論理ホストの削除（Windowsの場合）」を参照してください。

6.5.1　論理ホストのバージョンアップインストール（Windowsの場合）

実行系サーバ，待機系サーバそれぞれのローカルディスク上にJP1/IM - ManagerおよびJP1/Baseをインストールしてください。

設定情報とデータベースをバックアップする。

バックアップの方法は，過去のバージョンのマニュアルを参照してください。

JP1/Baseをインストールする。

JP1/IM - Managerをインストールする。

重要

IMデータベースをセットアップ済みの環境で，JP1/IM - Managerをバージョンアップした場合，jimdbupdateコマンドを実行してIMデータベースを更新してください。IMデータベースを更新していない場合は，JP1/IM - Managerを起動したときに警告メッセージが表示されます。

6.5.2　バージョンアップインストール時の物理ホスト環境のセットアップ（Windowsの場合）

物理ホストのJP1/IM - Managerを使う場合は，「1.18.3　バージョンアップ時の設定（Windowsの場合）」の手順に従ってセットアップを行ってください。

6.5.3　バージョンアップインストール時の論理ホスト環境（実行系）のセットアップ（Windowsの場合）

セントラルスコープの機能を使用する場合は，手順5から手順7が必要になります。セントラルスコープの機能を使用しない場合は，手順5から手順7を飛ばしてください。

JP1/IM - Managerを停止する。

物理ホスト環境，論理ホスト環境すべてのJP1/IM - Managerを停止してください。

JP1/Baseの論理ホスト環境をセットアップする。

JP1/Baseをバージョンアップした場合には，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のインストール・アンインストール時の注意事項の説明を参照し，セットアップをしてください。JP1/Baseをバージョンアップしなかった場合にはセットアップの必要はありません。

共有ディスクが使用可能なことを確認する。

jp1cohaverupコマンドを実行する。

jp1cohaverup -h 論理ホスト名

ディスクの空き容量を確認する。

JP1/IM - Managerをバージョンアップするには，共有フォルダ¥JP1Scope¥database¥下のディスク容量分の空き容量が，ハードディスクに必要です。

jp1cshaverup.batコマンドを実行する。

jp1cshaverup.bat -h 論理ホスト名 -w 作業フォルダ

jbssetcnfコマンドを実行する。

次に示す機能の有効，無効は旧バージョンのJP1/IM - Managerまたはセントラルスコープの設定に依存します。

状態変更イベントの上限監視

対処済み連動機能

状態変更イベントの自動削除

監視オブジェクトの初期化

状態変更条件メモリー常駐機能

機能の有効，無効を設定したい場合，次の表に示すファイルを引数にjbssetcnfコマンドを実行してください。

表6‒9　機能の有効，無効を設定するためのファイル

ファイル名

説明

状態変更イベント件数の上限監視設定ファイル（evhist_warn_event_on.conf，evhist_warn_event_off.conf）

監視オブジェクトの状態変更イベント件数が上限値（100件）を超えた際に，JP1イベントを発行する機能を有効または無効にするためのファイルです。

対処済み連動設定ファイル（action_complete_on.conf，action_complete_off.conf）

対処済み連動機能を有効または無効にするためのファイルです。

状態変更イベント自動削除設定ファイル

JP1イベントの対処状況を「対処済」にしたときに，状態変更イベントを自動で削除する機能を有効または無効にするためのファイルです。

監視オブジェクト初期化設定ファイル

特定のJP1イベントを受信したときに，監視オブジェクトを自動で初期化する機能を有効または無効にするためのファイルです。

状態変更条件メモリー常駐機能の設定ファイル

状態変更条件メモリー常駐機能を有効または無効にするためのファイルです。

共通定義情報を退避する。

jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 共通定義情報退避ファイル名

6.5.4　バージョンアップインストール時の共通定義情報のコピー（Windowsの場合）

JP1/IM - Managerを停止する。

物理ホスト環境，論理ホスト環境すべてのJP1/IM - Managerを停止してください。

実行系で退避した共通定義情報退避ファイルを待機系にコピーする。

FTPなど任意の方法でコピーしてください。

共通定義情報を設定する。

jbssetcnf 共通定義情報退避ファイル名

6.6　論理ホストのアンインストール（Windowsの場合）

JP1/IM - Managerの論理ホストのアンインストールについて説明します。まず，論理ホストを削除する手順について説明します。次に，実行系サーバ，待機系サーバそれぞれのローカルディスク上のJP1/IM - ManagerおよびJP1/Baseをアンインストール手順について説明します。

6.6.1　論理ホストの削除（Windowsの場合）

論理ホストを削除するための手順を次に示します。実行系サーバおよび待機系サーバで削除を行ってください。

IMデータベース（統合監視DBおよびIM構成管理DB）を使用している場合は，論理ホストを削除する前，または削除したあとにIMデータベースを削除する必要があります。

(1)　IMデータベースの削除

IMデータベース（統合監視DBおよびIM構成管理DB）を使用している場合の手順です。

環境を再構築するためにIMデータベースを削除する場合は，事前にバックアップを取得してください。バックアップの方法については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「1.2　データベースの管理」を参照してください。

サービスを起動，停止する。

物理ホスト環境，論理ホスト環境のJP1/IM - Managerが起動している場合はすべてのJP1/IM - Managerのサービス（JP1/IM-ManagerおよびJP1/IM-Manager_論理ホスト名）を停止してください。論理ホスト環境の場合はクラスタソフトの操作で停止してください。

接続中のJP1/IM - Viewはログアウトして切断してください。

JP1/IM - MOを使用している場合は，接続元のJP1/IM - MOのJP1/IM - Message Optimizerサービスも停止してください。

論理ホストのIMデータベースのサービスの状態を変更する。

次のとおり変更してください。

論理ホストのIMデータベースのクラスタサービス（JP1/IM-Manager DB Cluster Service_論理ホスト名）

停止にしてください。

論理ホストのIMデータベースサービス（JP1/IM-Manager DB Server_論理ホスト名）

開始にしてください。

jcodbunsetupコマンドを実行し，統合監視DBを削除する。

jcodbunsetup -h 論理ホスト名 -c {online|standby} [-q]

引数により，論理ホスト名，アンセットアップ種別を指定します。

論理ホスト名（-hオプション）

実行系サーバでセットアップした論理ホスト名を指定します。

アンセットアップ種別（-cオプション）

実行系ホストでの統合監視DBを削除する場合は「online」，待機系ホストでの統合監視DBを削除する場合は「standby」を指定します。

jcodbunsetupコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcodbunsetup」（1.　コマンド）を参照してください。

jcfdbunsetupコマンドを実行し，IM構成管理DBを削除する。

jcfdbunsetup -h 論理ホスト名 -c {online|standby} [-q]

引数により，論理ホスト名，アンセットアップ種別を指定します。

論理ホスト名（-hオプション）

実行系サーバでセットアップした論理ホスト名を指定します。

アンセットアップ種別（-cオプション）

実行系ホストでのIM構成管理DBを削除する場合は「online」，待機系ホストでのIM構成管理DBを削除する場合は「standby」を指定します。

jcfdbunsetupコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcfdbunsetup」（1.　コマンド）を参照してください。

次のファイルおよびフォルダを削除する。

共有フォルダ¥data¥imcf¥imconfig以下のファイル

共有フォルダ¥data¥imcf¥profiles以下のファイルおよびフォルダ

(2)　論理ホストの削除

Windowsで論理ホストを削除する場合は，JP1/Baseのjp1bshasetup.exeコマンドを使用します。

jp1bshasetup.exeコマンドを実行する。

［Baseクラスタ構成の設定］画面の［論理ホストの削除］ボタンをクリックする。

削除したい論理ホスト名を選択する。

［次へ］ボタンをクリックする。

削除内容を確認し，［完了］ボタンをクリックする。

これによって，論理ホストが削除されます。なお，論理ホストを削除すると，JP1/Base，JP1/IM - Manager，JP1/AJS，JP1/Power Monitor（06-02以降）が一括して削除されます。

共有ディスク上の共有ファイル，共有フォルダは削除されません。手作業で削除してください。

(3)　論理ホストからJP1/IM - ManagerおよびIMデータベースだけを削除する手順

JP1/Base，JP1/IM - Manager，JP1/AJS，JP1/Power Monitor（06-02以降）をインストールしている論理ホストからJP1/IM - ManagerおよびIMデータベースだけを削除する手順を次に示します。

停止前に，接続中のJP1/IM - Viewはログアウトして切断する。

JP1/IM - Manager，JP1/Baseを順にクラスタソフトの操作で停止する。

IMデータベースを使用している場合は，「6.6.1(1)　IMデータベースの削除」の手順でIMデータベースを削除する。

実行系/待機系のマシンで次のコマンドを実行して共通定義を削除する。

［論理ホスト名¥JP1CONSOLEMANAGER¥］キー

jbsunsetcnf -h 論理ホスト名 -c JP1CONSOLEMANAGER

［論理ホスト名¥JP1SCOPE¥］キー

jbsunsetcnf -h 論理ホスト名 -c JP1SCOPE

［論理ホスト名¥JP1CONFIG¥］キー

jbsunsetcnf -h 論理ホスト名 -c JP1CONFIG

JP1/IM - Managerの共有ファイル，共有フォルダを削除する。

クラスタソフトから，論理ホストのJP1/IM - Managerの設定を削除する。

実行系/待機系のマシンで次のコマンドを実行して論理ホストのJP1/IM - Managerのサービスを削除する。

spmsetsvccon -d -h 論理ホスト名

6.6.2　JP1/IM - ManagerおよびJP1/Baseのアンインストール（Windowsの場合）

実行系サーバ，待機系サーバそれぞれのローカルディスク上のJP1/IM - ManagerおよびJP1/Baseをアンインストールしてください。

JP1/IM - Managerをアンインストールする。

JP1/Baseをアンインストールする。

6.7　設定変更時の作業（Windowsの場合）

クラスタシステムでの運用開始後に実行系サーバの設定を変更した場合には，その内容を待機系サーバにも反映して同期をとる必要があります。同期をとらないと，フェールオーバーしたときに実行系サーバの動作と待機系サーバの動作が変わってしまうことがあります。

次に示す場合には，実行系サーバおよび待機系サーバの両サーバでの設定変更をしてください。

6.7.1　ファイルでの設定変更（Windowsの場合）

次のファイルを編集し，jbssetcnfコマンドで設定を有効にした場合には，実行系サーバから待機系サーバに共通定義情報をコピーする必要があります。

自動アクション環境定義ファイル（action.conf.update）

通信環境定義ファイル（console.conf.update）

状態変更イベント件数の上限監視設定ファイル（evhist_warn_event_xxx.conf）

対処済み連動設定ファイル（action_complete_xxx.conf）

状態変更イベント自動削除設定ファイル

監視オブジェクト初期化設定ファイル

監視オブジェクトDBの自動バックアップ・リカバリー設定ファイル（auto_dbbackup_xxx.conf）

相関イベント発行環境定義ファイル

状態変更条件メモリー常駐機能の設定ファイル

IM構成反映方式設定ファイル（jp1cf_applyconfig.conf）

リモートログトラップ環境定義ファイル（jp1cf_remote_logtrap.conf）

表示メッセージ変更後イベント環境定義ファイル（chmsgevent.conf）

イベントレポート出力環境定義ファイル（evtreport.conf）

操作ログ定義ファイル（imm_operationlog.conf）

プロファイル管理環境定義ファイル（jp1cf_profile_manager.conf）

セットアップ手順の「6.3.4　新規インストール時の共通定義情報のコピー（Windowsの場合）」で説明した手順で，共通定義情報をコピーするようにしてください。

なお，共通定義情報にはJP1/Base，JP1/IM - Manager，JP1/AJS，およびJP1/Power Monitor（06-02以降）の設定情報が格納されています。論理ホストにこれらの製品がセットアップされている場合は，設定情報が一緒にコピーされます。

6.7.2　コマンドでの設定変更（Windowsの場合）

jcochafmodeコマンド，jcochcefmodeコマンド，およびjcocmddefコマンドを実行して，設定を変更した場合には，実行系サーバおよび待機系サーバの両サーバで同様の設定をする必要があります。

jcochafmodeコマンドを実行した場合

-hオプションを指定して，イベント取得フィルターの位置を変更した場合には，実行系サーバから待機系サーバに共通定義情報をコピーする必要があります。

セットアップ手順の「6.3.4　新規インストール時の共通定義情報のコピー（Windowsの場合）」で説明した手順で，共通定義情報をコピーするようにしてください。

jcochcefmodeコマンドを実行した場合

-hオプションを指定して，共通除外条件の動作モードを変更した場合には，実行系サーバから待機系サーバに共通定義情報をコピーする必要があります。

セットアップ手順の「6.3.4　新規インストール時の共通定義情報のコピー（Windowsの場合）」で説明した手順で，共通定義情報をコピーするようにしてください。

jcocmddefコマンドを実行した場合

-hostオプションを指定して，実行系サーバの設定を変更した場合には，待機系サーバでも同様の設定をしてください。なお，jcocmddefコマンドは共有ディスクがマウントされていなくても実行できます。

6.7.3　クラスタ環境でのIMデータベースの更新（Windowsの場合）

クラスタ環境でJP1/IM - ManagerをバージョンアップまたはJP1/IM - Managerの修正版を適用した場合にIMデータベースを使用しているときは，クラスタ環境のIMデータベースの更新処理が必要になります。次に示す手順に従い，IMデータベースを更新してください。

ここでは，論理ホストのJP1/IM - Managerが動作しているホストを実行系ホストとし，動作していないホストを待機系ホストとします。

待機系ホストでjimdbupdateコマンドを実行する。

jimdbupdate -h 論理ホスト名

次のメッセージが出力された場合は，手順3以降を実行してください。

KNAN11201-I IMデータベースサービスは最新の状態です

次のメッセージが出力された場合は，手順2以降の手順を実行してください。

KNAN11202-I IMデータベースサービスの上書きインストールが必要です

待機系ホストでjimdbupdateコマンドを実行し，IMデータベースを更新する。

jimdbupdate -h 論理ホスト名 -i

実行系ホストでJP1/IM - ManagerサービスおよびJP1/IM - Manager DB Cluster Serviceサービスを停止する。

論理ホストのJP1/IM - Managerサービス（サービスの表示名：JP1/IM-Manager_論理ホスト名）

論理ホストのJP1/IM - Manager DB Cluster Serviceサービス（サービス表示名：JP1/IM-Manager DB Cluster Service_論理ホスト名）

実行系ホストでjimdbupdateコマンドを実行する。

jimdbupdate -h 論理ホスト名

次のメッセージが出力された場合は，手順7を実行してください。

KNAN11201-I IMデータベースサービスは最新の状態です

次のメッセージが出力された場合は，手順5以降を実行してください。

KNAN11202-I IMデータベースサービスの上書きインストールが必要です

KNAN11207-I IMデータベースサービスのテーブルスキーマの更新が必要です

実行系ホストでjimdbbackupコマンドを実行し，IMデータベースをバックアップする。

jimdbbackup -h 論理ホスト名 -o バックアップファイル名 -m MAINT

実行系ホストでjimdbupdateコマンドを実行し，IMデータベースを更新する。

jimdbupdate -h 論理ホスト名 -i

実行系ホストでクラスタソフトの操作でJP1/IM - ManagerサービスおよびJP1/IM - Manager DB Cluster Serviceサービスを起動する。

論理ホストのJP1/IM - Managerサービス（サービスの表示名：JP1/IM-Manager_論理ホスト名）

論理ホストのJP1/IM - Manager DB Cluster Serviceサービス（サービス表示名：JP1/IM-Manager DB Cluster Service_論理ホスト名）

重要

jimdbupdateコマンドを実行する前に取得したIMデータベースの更新前のバックアップデータは，jimdbupdateコマンド実行後のIMデータベースにリカバリーしないでください。

jimdbupdateコマンドを実行したあとは，再度jimdbbackupコマンドでバックアップを取得してください。

6.8　クラスタ運用時の注意事項（Windowsの場合）

クラスタシステムで多重起動を行う場合，多重起動する論理ホストの数だけ，システムのリソースが必要となります。

WWWページ版のJP1/IM - Viewは，クラスタシステムに対応していません。JP1/IM - Viewを使用してください。

クラスタシステムでJP1/IM - Managerの設定を行う場合は，物理ホストで動作しているJP1/IM - Managerを必ず停止してください。物理ホストのJP1/IM - Managerを停止しないまま，クラスタシステムの設定を行った場合，論理ホストのサービスが正常に動作しなくなります。サーバを再起動して，回復してください。

クラスタシステムで起動する場合，論理ホストで使用する認証サーバを必ず設定してからJP1/IM - Managerを起動してください。認証サーバの設定方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。また，JP1/IM - Managerを起動する際は，設定した認証サーバが起動していることを確認してから，JP1/IM - Managerを起動してください。

論理ホストの認証サーバの設定およびユーザー登録を行う場合，必ず実行系のホストで操作をしてください。また，ユーザー登録を行う場合は，必ず論理ホストのサービスを起動してから行ってください。

ログイン中に系切り替えで認証サーバが切り替わった場合，JP1/IM - Managerでは，通信障害が発生し，系切り替え後に回復します。

JP1/IM - Managerの動作に問題がある場合は，認証サーバをクラスタシステム以外の場所に設置しておくことで，回避できます。

実行系の定義を退避するときにjbsgetcnfコマンドに指定する論理ホスト名には，論理ホストを定義したときに指定した名称と，大文字・小文字が同じになるように指定してください。

誤って異なる指定を行った場合は，論理ホストを削除してから再度設定を行ってください。

IM構成管理を使用していない場合，クラスタシステムで構成定義情報を配布する場合は，構成定義ファイルを次の名称で作成してください。

共有フォルダ¥jp1base¥conf¥route¥jbs_route.conf

JP1/IM - Managerの起動中に，クラスタソフトの機能などでホスト名を変更しないでください。

ホスト名を変更した場合は，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「2.2.5　クラスタシステムで論理ホスト名を変更する場合の作業」を参照し，必要な作業を行ってください。

6.9　非クラスタシステムでの論理ホストの運用と環境構築（Windowsの場合）

フェールオーバーしない論理ホストの構築および運用についての概要を説明します。

JP1/IM - Managerの操作，バックアップやリカバリーなど，フェールオーバーしない論理ホストの運用方法は，クラスタシステムで運用する論理ホストと同じです。ただし，クラスタソフトと連動してフェールオーバーすることを除きます。

6.9.1　非クラスタシステムで論理ホストを運用する場合の構成の検討（Windowsの場合）

複数の論理ホストでJP1/IM - Managerを起動すると，それぞれのJP1/IM - Managerがシステムリソース（メモリー・ディスク・プロセス・セマフォなど）を使用します。同時に起動するJP1/IM - Managerの数に合わせて，リソース量も見積もってください。

または，システムの性能に合わせて，同時に起動するJP1/IM - Managerの数を調整してください。複数のJP1/IM - Managerを同時に実行してリソースが不足すると，システムが正常に動作しません。同時に起動する論理ホストの数は2〜3を目安にしてください。

なお，メモリー所要量およびディスク占有量の見積もりについては，JP1/IM - Managerのリリースノートを参照してください。

6.9.2　非クラスタシステムで論理ホストを運用する場合の環境設定（Windowsの場合）

フェールオーバーしない論理ホスト環境で，JP1/IM - Managerを運用する手順を次に示します。

(1)　論理ホスト環境の準備

論理ホスト環境を作成するために，論理ホスト用のディスク領域およびIP アドレスを用意してください。

論理ホスト用のディスク領域

物理ホストやほかの論理ホストのJP1が使用しているものとは別に，論理ホストのJP1/IM - Managerが専用で使用するファイルの格納先ディレクトリを，ローカルディスクに作成してください。

論理ホスト用のIPアドレス

論理ホストのJP1/IM - Managerが使用するIPアドレスを，OSで割り当ててください。

IPアドレスの割り当ては，実IPでもエイリアスIPでもかまいません。ただし，論理ホスト名から一意に特定できるIPアドレスにしてください。

これらに対する前提条件は，クラスタシステムでの運用の場合と同じです。ただし，フェールオーバーしない運用方法のため「サーバ間で引き継がれる」などの条件は除きます。

なお，「6.　クラスタシステムでの運用と環境構築（Windowsの場合）」で，共有ディスク・論理IPアドレスと説明している部分は，上記で割り当てた論理ホスト用のディスク領域・IPアドレスに読み替えてください。

性能の見積もり

次のような観点でシステムとして動作できるか見積もってください。

システム内で複数のJP1/IM - Managerが起動できるリソースを割り当てられるかどうかを見積もってください。リソースが十分に割り当てられないと，正しく動作しなかったり，十分な性能が確保できなかったりします。

(2)　論理ホスト環境のJP1のセットアップ

クラスタシステムの実行系サーバと同じ手順で，論理ホスト環境のJP1をセットアップしてください。なお，クラスタシステムではフェールオーバーする両側のサーバに対してセットアップする必要がありますが，フェールオーバーしない論理ホストでは，動作するサーバだけセットアップしてください。

(3)　論理ホスト環境の自動起動および自動停止の設定

論理ホスト環境のJP1のセットアップ時に，自動起動および自動停止の設定はされません。論理ホスト環境の自動起動および自動停止をする場合は，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「3.3　非クラスタシステムの論理ホスト運用での自動起動および自動停止の設定例」を参照してください。

6.9.3　非クラスタシステムで論理ホストを運用する場合の注意事項（Windowsの場合）

(1)　論理ホストのJP1に対する操作

論理ホストに作成したJP1に対してコマンドを実行する場合は，クラスタシステムで動作する論理ホストと同様に論理ホスト名を明示して実行してください。

(2)　論理ホストの引き継ぎ

非クラスタシステム環境の論理ホストでは共有ディスク上の管理情報が引き継がれないため，フェールオーバーに対応していません。複数のホストで論理ホストIPを引き継ぐ運用はしないでください。

7　クラスタシステムでの運用と環境構築（UNIXの場合）

JP1/IM - Managerは，クラスタシステムでの運用に対応しています。JP1/IM - Managerをクラスタ運用することによって，サーバ障害などが発生しても実行系から待機系に処理を引き継ぎ，システム統合管理を継続できます。

この章では，UNIXの場合のJP1/IM - Managerのクラスタ運用およびセットアップ方法について説明します。セットアップ後にJP1/IM - Managerを起動する手順については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「3.　JP1/IM - Managerの起動と終了」を参照してください。

なお，この機能については，ご使用になるクラスタソフトにJP1/IM - Managerが対応していることをご確認の上，ご使用ください。

7.1　クラスタ運用の概要（UNIXの場合）

クラスタ運用の概要は，Windowsの場合と同じです。詳細については，「6.1　クラスタ運用の概要（Windowsの場合）」を参照してください。

7.1.1　クラスタシステムの概要（UNIXの場合）

クラスタシステムの概要は，Windowsの場合と同じです。詳細については，「6.1.1　クラスタシステムの概要（Windowsの場合）」を参照してください。

7.1.2　クラスタ運用の前提条件（UNIXの場合）

クラスタ運用の前提条件は，Windowsの場合と同じです。詳細については，「6.1.2　クラスタ運用の前提条件（Windowsの場合）」を参照してください。

7.1.3　クラスタシステムでのJP1/IMの構成（UNIXの場合）

クラスタシステムでJP1/IM - Managerを運用するには，クラスタソフトの制御により論理ホストのJP1/IM - ManagerおよびJP1/Baseを実行し，フェールオーバーに対応します。このときのJP1/IMの構成は次のようになります。

(1)　クラスタ運用でのJP1/IMの構成の概要

表7‒1　クラスタシステムでのJP1/IMの構成

製品名

クラスタシステムでのJP1/IMの構成

JP1/IM - View

JP1/IM - ViewからJP1/IM - Managerに接続するときは，論理IPアドレスあてに接続します。

JP1/IM - View自身は物理ホスト環境で動作します。

JP1/IM - Manager

論理ホスト環境で動作することができます。

クラスタソフトに登録することで，フェールオーバーに対応します。

クラスタソフトに登録するときは，前提リソースとして論理IPアドレスと共有ディスクが必要です。

共有ディスクに定義情報を格納し，フェールオーバー時に引き継ぎます。

一つのサーバで複数の論理ホストを実行できます。このため，アクティブ・スタンバイ構成だけでなく，アクティブ・アクティブ構成のクラスタシステムでも運用できます。

JP1/IM - Managerは前提製品JP1/Baseと同じ論理ホストで実行します。

(2)　共有ディスク上のファイル構成

論理ホスト環境のJP1/IM - Managerをセットアップすると，共有ディスク上に次のファイルが作成されます。これらは，論理ホストでJP1/IM - Managerを実行するために必要なファイルです。

表7‒2　共有ディスク上のファイル構成（UNIX）

機能

共有ファイルの種別

ディレクトリ名

セントラルコンソール

定義ファイル

共有ディレクトリ/jp1cons/conf/

ログファイル

共有ディレクトリ/jp1cons/log/

一時ファイル

共有ディレクトリ/jp1cons/tmp/

履歴ファイル※

共有ディレクトリ/jp1cons/operation/

セントラルスコープ

定義ファイル

共有ディレクトリ/jp1scope/conf/

ログファイル

共有ディレクトリ/jp1scope/log/

一時ファイル

共有ディレクトリ/jp1scope/tmp/

データベース

共有ディレクトリ/jp1scope/database/

IM構成管理

定義ファイル

共有ディレクトリ/jp1imm/conf/imcf/

ログファイル

共有ディレクトリ/jp1imm/log/imcf/

一時ファイル

共有ディレクトリ/jp1imm/tmp/

IM構成のデータおよびプロファイルのデータ

共有ディレクトリ/jp1imm/data/imcf/

IMデータベース

データベース

共有ディスク上のユーザーが指定したディレクトリ/imdb

注※　相関イベント発行サービスの処理，共通除外条件による除外処理，および共通除外条件定義の更新処理が履歴として出力されます。

(3)　JP1/IM - Managerのサービスおよびプロセス

クラスタ運用でのJP1/IM - Managerは，論理ホストのサービスまたはプロセスを実行します。

論理ホストのJP1/IM - Managerを実行すると，論理ホストに対応したプロセスが動作します。

プロセス名は，引数に論理ホスト名が付加された名称になります。プロセス名については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「付録B　プロセス一覧」を参照してください。

(4)　通信方式

論理ホストのJP1/IM - Managerをセットアップすると，JP1/IM - Managerの通信方式をIPバインド方式と呼ぶ方式に設定します。IPバインド方式に変更するのは，論理ホストと物理ホストの両方の環境が対象です。

通信方式には，IPバインド方式とANYバインド方式の2種類があります。これは，通信するときに使用するIPアドレスを，内部処理で割り当て（バインド）をする方法をきめます。

通信方式については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のJP1/Baseの通信方式に関する説明を参照してください。JP1/IM - Managerは，JP1/Baseと同じ通信方式で通信をします。

(5)　共通定義情報の設定

論理ホストのJP1/IM - Managerをセットアップすると，共通定義情報に，論理ホスト用の設定情報が設定されます。

共通定義情報とは，JP1の設定情報を格納するデータベースで，JP1/Baseが管理しています。設定情報のデータは，各サーバのローカルディスク上に，次のような形式で格納されています。

図7‒1　共通定義情報

共通定義情報は，物理ホスト（JP1_DEFAULT）および論理ホストごとに分かれて格納されています。物理ホストおよび論理ホスト単位に，jbssetcnfコマンドで設定し，jbsgetcnfコマンドで読み出します。

論理ホストの共通定義情報は，各サーバで同じ内容になるようにします。セットアップ時および設定変更時は，設定をした実行系サーバの共通定義情報を，待機系サーバへコピーして設定します。

なお，共通定義情報は，JP1/IM - Manager，JP1/Base，JP1/AJS，およびJP1/Power Monitor（06-02以降）が設定情報を格納するために使用しています。

7.2　クラスタ運用の環境設定の流れ（UNIXの場合）

クラスタ運用に対応するためのJP1/IM - Managerの環境設定について説明します。セットアップの作業の流れを示します。

図7‒2　セットアップ作業の流れ（新規に環境設定する場合）

図7‒3　セットアップ作業の流れ（既存の論理ホスト環境をバージョンアップする場合）

7.3　論理ホストの新規インストール・セットアップ（UNIXの場合）

JP1/IM - Managerの論理ホストの新規インストールおよびセットアップについて説明します。なお，同じ論理ホストにJP1/Baseをセットアップする必要があるため，あわせて説明します。

作業を始める前に，クラスタシステムについて次の情報を確認してください。

表7‒3　論理ホストのインストール・セットアップ前の確認（UNIX）

確認項目

説明

論理ホスト名

JP1を実行する論理ホストのホスト名

論理IPアドレス

論理ホスト名に対応するIPアドレス

共有ディレクトリ

論理ホストのJP1の実行環境ファイル一式を格納する共有ディスク上のフォルダ

また，これらが「6.1.2　クラスタ運用の前提条件（Windowsの場合）」を満たしていることを確認してください。

確認ができたら，インストール・セットアップを始めます。

なお，論理ホスト名は，英大文字・英小文字を区別します。論理ホスト名には，JP1/Baseで設定した論理ホスト名を英大文字・英小文字を含めて正確に指定してください。誤った論理ホスト名を指定し，論理ホストのインストール・セットアップを行ってしまった場合は，IMデータベースと論理ホストを削除してから，再度，論理ホストのインストール・セットアップを行ってください。IMデータベースと論理ホストの削除については，「7.6.1　論理ホストの削除（UNIXの場合）」を参照してください。

7.3.1　JP1/BaseおよびJP1/IM - Managerの新規インストール（UNIXの場合）

実行系サーバ，待機系サーバそれぞれのローカルディスク上にJP1/IM - ManagerおよびJP1/Baseをインストールしてください。バージョンアップする場合は，インストールする前に設定情報とデータベースのバックアップをしてください。バックアップの方法は，過去のバージョンのマニュアルを参照してください。

JP1/Baseをインストールする。

JP1/IM - Managerをインストールする。

なお，共有ディスク上には，インストールしないでください。

7.3.2　新規インストール時の物理ホスト環境のセットアップ（UNIXの場合）

各サーバで，JP1/BaseおよびJP1/IM - Managerの物理ホスト環境のセットアップをしてください。

JP1/Baseの物理ホスト環境をセットアップする。

JP1/IM - Managerの物理ホスト環境をセットアップする。

JP1/Baseのセットアップ手順については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/IM - Managerのセットアップ手順は，クラスタ運用ではない場合と同じ手順です。手順については，「2.　インストールとセットアップ（UNIXの場合）」を参照してください。なお，物理ホストのJP1/IM - Managerを使わない場合は，セットアップの必要はありません。

7.3.3　新規インストール時の論理ホスト環境（実行系）のセットアップ（UNIXの場合）

(1)　セットアップの前準備

JP1/IMとJP1/Baseのサービスが停止していることを確認する。

物理ホストおよびすべての論理ホストの，JP1/IMとJP1/Baseのプロセスが停止していることを確認してください。JP1/IM - MOを使用している場合は，接続元のJP1/IM - MOのJP1/IM - Message Optimizerサービスも停止してください。

共有ディスクが使用可能なことを確認する。

共有ディスクがマウントされていることをmountコマンドを実行して確認してください。

(2)　JP1/Baseのセットアップ

JP1/Baseの論理ホスト（実行系）をセットアップする。

手順の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/Baseのコマンド実行環境を設定する。

jcocmddefコマンドを実行して，JP1/Baseのコマンド実行環境を設定します。jcocmddefコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

(3)　JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）の設定

JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）の論理ホストのセットアップコマンドを実行する。

/opt/jp1cons/bin/jp1cc_setup_cluster -h 論理ホスト名 -d 共有ディレクトリ名

引数により，論理ホスト名と共有ディレクトリ名を指定します。

論理ホスト名（-hオプション）

JP1/Baseで設定した論理ホスト名を指定します。

共有ディレクトリ名（-dオプション）

共有ディスク上のディレクトリを指定してください。

「指定したディレクトリ名/jp1cons/」ディレクトリが作成され，論理ホストのJP1/IM - Manager（セントラルコンソール）のファイル一式が作成されます。

なお，コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jp1cc_setup_cluster（UNIX限定）」（1.　コマンド）を参照してください。

続けて，フェールオーバー時に適切に動作するよう，論理ホストのJP1/IM - Managerの環境設定をカスタマイズします。

自動アクションの再実行の設定をする。

次のコマンドを実行して，フェールオーバー時の自動アクション再実行について設定をします。

/opt/jp1cons/bin/jcoimdef -r { EXE | OUTPUT | OFF } -h 論理ホスト名

フェールオーバー時に次の状態となっているアクションに対する動作を設定できます。

送信待機

送信待機（キャンセル中）

送信待機（キャンセル失敗）

送信中

送信中（キャンセル中）

送信中（キャンセル失敗）

キューイング

キューイング（キャンセル中）

キューイング（キャンセル失敗）

実行中

実行中（キャンセル中）

実行中（キャンセル失敗）

EXEを指定するとアクションを再実行し，OUTPUTを指定するとアクションの一覧をファイルに出力し，OFFを指定すると処理を行いません。システム設計時の検討内容に従って設定してください。この設定は任意です。

jcoimdefコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

(4)　JP1/IM - Manager（統合監視DB）の設定（任意）

JP1/IM - Manager（統合監視DB）を使用する場合に設定します。統合監視DBを使用してJP1イベントを管理するためには，統合監視DBを構築する必要があります。

クラスタセットアップ情報ファイルを編集する。

統合監視DBを構築するために必要なデータベース領域のサイズやデータベース格納ディレクトリの情報を記述したクラスタセットアップ情報ファイルを準備します。

クラスタセットアップ情報ファイルの設定内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「クラスタセットアップ情報ファイル（jimdbclustersetupinfo.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

jcodbsetupコマンドを実行し，統合監視DBを作成する。

jcodbsetup -f クラスタセットアップ情報ファイル名 -h 論理ホスト名 -c online [-q]

引数により，クラスタセットアップ情報ファイル名，論理ホスト名，セットアップ種別を指定します。

クラスタセットアップ情報ファイル名（-fオプション）

手順1で作成したクラスタセットアップ情報ファイル名を指定します。

論理ホスト名（-hオプション）

実行系サーバでセットアップした論理ホスト名を指定します。

論理ホスト名には，JP1/Baseで設定した論理ホスト名を，大文字・小文字を含めて正確に指定してください。JP1/Baseのセットアップについては，「7.3.3(2)　JP1/Baseのセットアップ」を参照してください。

セットアップ種別（-cオプション）

実行系ホストのセットアップ種別（online）を指定します。

「online」を指定する場合は，共有ディスクをマウントし，論理ホストと通信できる状態にしてください。

jcodbsetupコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcodbsetup」（1.　コマンド）を参照してください。

jcoimdefコマンドを実行して，統合監視DBを有効にする。

jcoimdef -db ON -h 論理ホスト名

jcoimdefコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

以上で，実行系サーバでの論理ホストのセットアップは完了です。

共有ディスクに論理ホストのJP1/IM - Managerのファイルが作成されていることを確認し，必要に応じて共有ディスクをアンマウントしてください。

(5)　JP1/IM - Manager（IM構成管理DB）の設定（任意）

JP1/IM - Manager（IM構成管理DB）を使用する場合に設定します。IM構成管理DBを使用してシステムの階層構成（IM構成）を管理するためには，IM構成管理DBを構築する必要があります。

クラスタセットアップ情報ファイルを編集する。

IM構成管理DBを構築するために必要なデータベース領域のサイズやデータベース格納ディレクトリの情報を記述したクラスタセットアップ情報ファイルを準備します。

クラスタセットアップ情報ファイルの設定内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「クラスタセットアップ情報ファイル（jimdbclustersetupinfo.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

jcfdbsetupコマンドを実行して，IM構成管理DBを作成する。

jcfdbsetup -f クラスタセットアップ情報ファイル名 -h 論理ホスト名 -c online [-q]

引数により，クラスタセットアップ情報ファイル名，論理ホスト名，セットアップ種別を指定します。

クラスタセットアップ情報ファイル名（-fオプション）

手順1で作成したクラスタセットアップ情報ファイル名を指定します。

論理ホスト名（-hオプション）

実行系サーバでセットアップした論理ホスト名を指定します。

論理ホスト名には，JP1/Baseで設定した論理ホスト名を，大文字・小文字を含めて正確に指定してください。JP1/Baseのセットアップについては，「7.3.3(2)　JP1/Baseのセットアップ」を参照してください。

セットアップ種別（-cオプション）

実行系ホストのセットアップ種別（online）を指定します。

「online」を指定する場合は，共有ディスクをマウントし，論理ホストと通信できる状態にしてください。

jcfdbsetupコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcfdbsetup」（1.　コマンド）を参照してください。

jcoimdefコマンドを実行して，IM構成管理DBを有効にする。

jcoimdef -cf ON -h 論理ホスト名

jcoimdefコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

以上で，実行系サーバでの論理ホストのセットアップは完了です。

共有ディスクに論理ホストのJP1/IM - Managerのファイルが作成されていることを確認し，必要に応じて共有ディスクをアンマウントしてください。

(6)　JP1/IM - Manager（IM構成管理）の設定（任意）

JP1/IM - Manager（IM構成管理）を使用する場合に設定します。なお，表示される設定画面は，タイトルバーにConfiguration Managementと表示される以外は，JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）の場合と同じです。

JP1/IM - Manager（IM構成管理）の論理ホストのセットアップコマンドを実行する。

/opt/jp1imm/bin/imcf/jp1cf_setup_cluster -h 論理ホスト名 -d 共有ディレクトリ名

引数により，論理ホスト名と共有ディレクトリ名を指定します。

論理ホスト名（-hオプション）

JP1/Baseで設定した論理ホスト名を指定します。

共有ディレクトリ名（-dオプション）

共有ディスク上のディレクトリを指定してください。

jp1cf_setup_clusterを実行すると，次のディレクトリが作成されます。

共有ディレクトリ/jp1imm/conf/imcf

共有ディレクトリ/jp1imm/tmp

共有ディレクトリ/jp1imm/log/imcf

共有ディレクトリ/jp1imm/data/imcf

なお，コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jp1cf_setup_cluster（UNIX限定）」（1.　コマンド）を参照してください。

(7)　JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）の設定（任意）

JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）を使用する場合に設定します。なお，表示される設定画面は，タイトルバーにConfiguration Managementと表示される以外は，JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）の場合と同じです。

JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）の論理ホストのセットアップコマンドを実行する。

/opt/jp1scope/bin/jp1cs_setup_cluster -h 論理ホスト名 -d 共有ディレクトリ名

引数により，論理ホスト名と共有ディレクトリ名を指定します。

論理ホスト名（-hオプション）

JP1/Baseで設定した論理ホスト名を指定します。

共有ディレクトリ名（-dオプション）

共有ディスク上のディレクトリを指定してください。

「指定したディレクトリ名/jp1scope/」ディレクトリが作成され，論理ホストのJP1/IM - Manager（セントラルスコープ）のファイル一式が作成されます。

なお，コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jp1cs_setup_cluster（UNIX限定）」（1.　コマンド）を参照してください。

7.3.4　新規インストール時の共通定義情報のコピー（UNIXの場合）

実行系サーバの共通定義情報を，待機系サーバにコピーします。

共通定義情報には，論理ホストのJP1/IM - ManagerおよびJP1/Baseを実行するための設定情報が記録されています。次の手順でコピーしてください。

実行系サーバで，共通定義情報を退避する。

実行系でjbsgetcnfコマンドを実行し，共通定義情報を退避します。

/opt/jp1base/bin/jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 共通定義情報退避ファイル名

なお，論理ホスト名は，大文字・小文字を区別します。論理ホスト名には，JP1/Baseで設定した論理ホスト名を，大文字・小文字を含めて正確に指定してください。

退避ファイルを，実行系サーバから待機系サーバにコピーする。

FTPなど任意の方法でコピーしてください。

待機系サーバで，共通定義情報を設定する。

待機系サーバに，実行系サーバからコピーした退避ファイルを使って，共通定義情報を設定します。

/opt/jp1base/bin/jbssetcnf 共通定義情報退避ファイル名

7.3.5　新規インストール時の論理ホスト環境（待機系）のセットアップ（UNIXの場合）

(1)　セットアップの前準備

JP1/IMとJP1/Baseのサービスが停止していることを確認する。

物理ホストおよびすべての論理ホストの，JP1/IMとJP1/Baseのプロセスが停止していることを確認してください。JP1/IM - MOを使用している場合は，接続元のJP1/IM - MOのJP1/IM - Message Optimizerサービスも停止してください。

実行系サーバでIMデータベースをセットアップした場合は，実行系サーバで使用したクラスタセットアップ情報ファイルを待機系サーバにコピーする（実行系サーバでIMデータベースをセットアップしていない場合は不要）。

コピーしたファイルは，/etc/opt/jp1imm/conf/imdb/setup/に格納してください。

なお，待機系サーバでは，共有ディスクが使用可能である必要はありません。

(2)　JP1/Baseのセットアップ

JP1/Baseの論理ホスト（待機系）をセットアップする。

手順の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/Baseのコマンド実行環境を設定する。

jcocmddefコマンドを実行して，JP1/Baseのコマンド実行環境を設定します。jcocmddefコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

(3)　JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）の設定

JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）の論理ホストのセットアップコマンドを実行する。

/opt/jp1cons/bin/jp1cc_setup_cluster -h 論理ホスト名

引数により，論理ホスト名を指定します。

論理ホスト名（-hオプション）

実行系サーバでセットアップした論理ホスト名を指定します。

なお，コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jp1cc_setup_cluster（UNIX限定）」（1.　コマンド）を参照してください。

(4)　JP1/IM - Manager（統合監視DB）の設定（任意）

JP1/IM - Manager（統合監視DB）を使用する場合に設定します。統合監視DBを使用してJP1イベントを管理するためには，統合監視DBを構築する必要があります。

クラスタセットアップ情報ファイルを編集する。

統合監視DBを構築するために必要なデータベース領域のサイズやデータベース格納ディレクトリの情報を記述したクラスタセットアップ情報ファイルを準備します。「7.3.5(1)　セットアップの前準備」で実行系のホストからコピーしたクラスタセットアップ情報ファイルの内容を確認してください。クラスタセットアップ情報ファイルは，実行系で指定した設定内容と同一である必要があります。

クラスタセットアップ情報ファイルの設定内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「クラスタセットアップ情報ファイル（jimdbclustersetupinfo.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

jcodbsetupコマンドを実行し，統合監視DBを作成する。

jcodbsetup -f クラスタセットアップ情報ファイル名 -h 論理ホスト名 -c standby [-q]

引数により，クラスタセットアップ情報ファイル名，論理ホスト名，セットアップ種別を指定します。

クラスタセットアップ情報ファイル名（-fオプション）

手順1で作成したクラスタセットアップ情報ファイル名を指定します。

論理ホスト名（-hオプション）

実行系サーバでセットアップした論理ホスト名を指定します。

セットアップ種別（-cオプション）

待機系ホストのセットアップ種別（standby）を指定します。

jcodbsetupコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcodbsetup」（1.　コマンド）を参照してください。

(5)　JP1/IM - Manager（IM構成管理DB）の設定（任意）

JP1/IM - Manager（IM構成管理DB）を使用する場合に設定します。IM構成管理DBを使用してシステムの階層構成（IM構成）を管理するためには，IMデータベースを構築する必要があります。

クラスタセットアップ情報ファイルを編集する。

IM構成管理DBを構築するために必要なデータベース領域のサイズやデータベース格納ディレクトリの情報を記述したクラスタセットアップ情報ファイルを準備します。「7.3.5(1)　セットアップの前準備」で実行系のホストからコピーしたクラスタセットアップ情報ファイルの内容を確認してください。クラスタセットアップ情報ファイルは，実行系で指定した設定内容と同一である必要があります。

クラスタセットアップ情報ファイルの設定内容については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「クラスタセットアップ情報ファイル（jimdbclustersetupinfo.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

jcfdbsetupコマンドを実行して，IM構成管理DBを作成する。

jcfdbsetup -f クラスタセットアップ情報ファイル名 -h 論理ホスト名 -c standby [-q]

引数により，クラスタセットアップ情報ファイル名，論理ホスト名，セットアップ種別を指定します。

クラスタセットアップ情報ファイル名（-fオプション）

手順1で作成したクラスタセットアップ情報ファイル名を指定します。

論理ホスト名（-hオプション）

実行系サーバでセットアップした論理ホスト名を指定します。

セットアップ種別（-cオプション）

待機系ホストのセットアップ種別（standby）を指定します。

jcfdbsetupコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcfdbsetup」（1.　コマンド）を参照してください。

(6)　JP1/IM - Manager（IM構成管理）の設定（任意）

JP1/IM - Manager（IM構成管理）を使用する場合に設定します。

JP1/IM - Manager（IM構成管理）の論理ホストのセットアップコマンドを実行する。

/opt/jp1imm/bin/imcf/jp1cf_setup_cluster -h 論理ホスト名

引数により，論理ホスト名を指定します。

論理ホスト名（-hオプション）

JP1/Baseで設定した論理ホスト名を指定します。

なお，コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jp1cf_setup_cluster（UNIX限定）」（1.　コマンド）を参照してください。

(7)　JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）の設定（任意）

JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）を使用する場合に設定します。

JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）の論理ホストのセットアップコマンドを実行する。

/opt/jp1scope/bin/jp1cs_setup_cluster -h 論理ホスト名

引数により，論理ホスト名を指定します。

論理ホスト名（-hオプション）

実行系サーバでセットアップした論理ホスト名を指定します。

なお，コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jp1cs_setup_cluster（UNIX限定）」（1.　コマンド）を参照してください。

7.4　新規インストール・セットアップでのクラスタソフトへの登録（UNIXの場合）

新規にインストール・セットアップする場合，JP1/IM - Managerをクラスタ運用するには，論理ホストのJP1/IM - ManagerおよびJP1/Baseをクラスタソフトに登録して，クラスタソフトからの制御で起動・停止するように設定します。

起動については，リソース，JP1/Base，JP1/IM - Managerの順番でサービスを起動してください。

7.4.1　クラスタソフトに登録するスクリプトの作成（UNIXの場合）

UNIXのクラスタソフトでは，通常，スクリプトなどによりアプリケーションを制御するツールを作成して，クラスタソフトに登録します。このときのスクリプトには一般的に，起動，停止，動作監視，強制停止の機能が必要です。

ここでは，スクリプト設計に必要なJP1/IM - Managerの情報を次に説明します。この情報を基に，クラスタソフトの仕様に合わせて，JP1/IM - Managerを制御するスクリプトを作成し，クラスタソフトに登録してください。

表7‒4　クラスタ登録でのスクリプト設計のための詳細情報

登録する機能

説明

起動

JP1/IM - Managerを起動します。

使用するコマンド

「jco_start.cluster 論理ホスト名」

起動コマンドの終了タイミング

起動コマンドは，JP1/IM - Managerが起動するのを待って終了します。ただし，何らかの問題によって，タイムアウト時間（標準60秒）を過ぎても起動処理が完了しない場合は，起動処理の途中でコマンドが終了します。この場合，起動処理は中断せず，起動処理を続けている状態のままコマンドが終了します。

起動コマンドの結果判定

JP1/IM - Managerを起動した結果は，後述する動作監視の方法によって判定してください。通常は，クラスタソフトの動作監視によって判定します。なお，起動コマンドの戻り値は，0（正常終了）と1（引数異常）のため，戻り値での結果判定はできません。

停止

JP1/IM - Managerを停止します。

使用するコマンド

「jco_stop.cluster 論理ホスト名」

停止コマンドの終了タイミング

停止コマンドは，JP1/IM - Managerが停止するのを待って終了します。ただし，何らかの問題によって，タイムアウト時間（標準60秒）を過ぎても停止処理が完了しない場合は，停止処理の途中でコマンドが終了します。この場合，停止処理は中断せず，停止処理を続けている状態のままコマンドが終了します。

停止コマンドの結果判定

JP1/IM - Managerを停止した結果は，後述する動作監視の方法によって判定してください。なお，停止コマンドの戻り値は，0（正常終了）と1（引数異常）のため，戻り値での結果判定はできません。

なお，停止コマンドが終了したあと，後述する強制停止コマンドを実行することをお勧めします。これは，何らかの問題がある場合でも確実にプロセスを終了させ，フェールオーバーが失敗することを防ぐためです。

JP1/IM - Managerの動作監視※1

JP1/IM - Managerが正常に動作していることを監視します。

使用するコマンド

「jco_spmd_status -h 論理ホスト名」

正常動作していることは，jco_spmd_statusコマンドの戻り値によって判定します。このコマンドでは，各プロセスが動作しているか，動作していないかで動作状態を判定しています。

動作監視の機能を提供していないクラスタソフトもあります。また，JP1/IM - Managerの障害時にフェールオーバーする必要がない場合，この機能は登録しません。

動作監視の結果判定

各戻り値の判定方法を次に示します。

戻り値=0 (すべて動作)

JP1/IM - Managerは正常に動作しています。

戻り値=1 (エラー)

回復不能なエラーが発生しました。異常と判定してください。

注意

共有ディスクがオフラインの待機系サーバでjco_spmd_statusコマンドを実行すると，共有ディスクがないため戻り値が1になります。

戻り値=4 (一部停止)

JP1/IM - Managerの一部のプロセスが，何らかの問題によって停止しています。異常と判定してください。

戻り値=8 (すべて停止)

JP1/IM - Managerのプロセスが何らかの問題によって停止しています。異常と判定してください。

戻り値=12 (リトライ可能エラー)

jco_spmd_statusコマンドによる動作状態の確認中に，リトライによって復旧可能なエラーが発生しました。一定回数を限度に，動作状態の確認をリトライしてください。

IMデータベースの稼働状態の確認※2

IMデータベースが正常に稼働しているかどうかを確認します。

使用するコマンド

「jimdbstatus -h 論理ホスト名」

稼働状態は，jimdbstatusコマンドの戻り値によって判定します。

稼働状態の結果判定

各戻り値の判定方法を次に示します。

戻り値=0：稼働中

戻り値=1：jimdbstatusコマンドが異常終了

戻り値=4：起動・停止処理中

戻り値=8：停止中（IMデータベースが再起動中断状態であり，不安定な状態）

戻り値=12：停止中（正常に停止された状態）

戻り値=20：組み込みHiRDBが未セットアップの状態

戻り値1，4がリトライ対象の値となります。また，戻り値8以降はエラーで，フェールオーバー対象となります。

強制停止

JP1/IM - Managerを強制的に停止し，使用中のリソースを解放します。

使用するコマンド

「jco_killall.cluster 論理ホスト名」

jco_killall.clusterコマンドを実行すると，JP1/IM - Managerの終了処理を一切行わずに，各プロセスを強制的に停止します。

注意

強制停止をする前に，停止コマンドによってJP1/IM - Managerを停止してください。

注※1

動作確認に関するJP1の動作について，ここで説明しているUNIXの場合と，Windowsの場合は，使用するコマンドは同じですが動作は異なりますので注意してください。

Windowsの場合は，Windowsのサービス制御との関連によって，UNIXの場合とは動作が異なります。Windowsでは，プロセスの一部が停止すると，JP1のプロセス管理が自動的にすべての各プロセスを停止して，サービスを停止状態にします。サービスの停止によって異常と判定するか，jco_spmd_statusコマンドなどの戻り値が8になるのを待ってから異常と判定してください。

注※2

IMデータベースを使用している場合に実行します。

メモ

JP1の再起動について

クラスタ運用のJP1の障害を検知した場合に，待機系サーバにフェールオーバーする前に，同じサーバでJP1を再起動して回復を試みる場合があります。

この場合は，JP1のプロセス管理による再起動を使用しないでください。

クラスタソフトはJP1の障害検知後に再起動を試みるため，障害の内容によってはJP1の再起動機能が影響を受け，正常に動作できない可能性があります。より確実に再起動を行うために，クラスタソフトからの制御でJP1を再起動してください。

7.4.2　リソースの起動停止順序の設定（UNIXの場合）

論理ホストのJP1/IM - ManagerおよびJP1/Baseを実行するには，共有ディスクおよび論理IPアドレスが使用可能になっている必要があります。

クラスタソフトの制御により，次のように動作するように起動停止の順序またはリソースの依存関係を設定してください。

論理ホストの起動時

共有ディスクおよび論理IPアドレスを割り当てて使用可能にする。

JP1/Base，JP1/IM - Managerの順に起動する。

論理ホストの停止時

JP1/IM - Manager，JP1/Baseの順に停止する。

共有ディスクおよび論理IPアドレスの割り当てを解除する。

7.5　論理ホストのバージョンアップインストール・セットアップ（UNIXの場合）

JP1/IM - Managerの論理ホストのバージョンアップインストールおよびセットアップについて説明します。なお，同じ論理ホストにJP1/Baseをセットアップする必要がありますので，あわせて説明します。

作業を始める前に，クラスタシステムについて次の情報を確認してください。

表7‒5　論理ホストのインストール・セットアップ前の確認（UNIX）

確認項目

説明

論理ホスト名

JP1を実行する論理ホストのホスト名

論理IPアドレス

論理ホスト名に対応するIPアドレス

共有ディレクトリ

論理ホストのJP1の実行環境ファイル一式を格納する共有ディスク上のフォルダ

また，これらが「6.1.2　クラスタ運用の前提条件（Windowsの場合）」を満たしていることを確認してください。

確認ができたら，インストール・セットアップを始めます。

なお，論理ホスト名は，英大文字・英小文字を区別します。論理ホスト名には，JP1/Baseで設定した論理ホスト名を英大文字・英小文字を含めて正確に指定してください。誤った論理ホスト名を指定し，論理ホストのインストール・セットアップを行ってしまった場合は，IMデータベースと論理ホストを削除してから，再度，論理ホストのインストール・セットアップを行ってください。IMデータベースと論理ホストの削除については，「7.6.1　論理ホストの削除（UNIXの場合）」を参照してください。

7.5.1　論理ホストのバージョンアップインストール（UNIXの場合）

実行系サーバ，待機系サーバそれぞれのローカルディスク上にJP1/IM - ManagerおよびJP1/Baseをインストールしてください。

設定情報とデータベースをバックアップする。

バックアップの方法は，過去のバージョンのマニュアルを参照してください。

JP1/Baseをインストールする。

JP1/IM - Managerをインストールする。

重要

IMデータベースをセットアップ済みの環境で，JP1/IM - Managerをバージョンアップした場合，jimdbupdateコマンドを実行してIMデータベースを更新してください。IMデータベースを更新していない場合は，JP1/IM - Managerを起動したときに警告メッセージが表示されます。

7.5.2　バージョンアップインストール時の物理ホスト環境のセットアップ（UNIXの場合）

物理ホストのJP1/IM - Managerを使う場合は，「2.17.5　バージョンアップ時の設定（UNIXの場合）」の手順に従ってセットアップを行ってください。

7.5.3　バージョンアップインストール時の論理ホスト環境（実行系）のセットアップ（UNIXの場合）

セントラルスコープの機能を使用する場合は，手順6から手順8が必要になります。セントラルスコープの機能を使用しない場合は，手順6から手順8を飛ばしてください。

JP1/IM - Managerを停止する。

物理ホスト環境，論理ホスト環境すべてのJP1/IM - Managerを停止してください。

JP1/Baseの論理ホスト環境をセットアップする。

JP1/Baseをバージョンアップした場合には，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のインストール・アンインストール時の注意事項の説明を参照し，セットアップをしてください。JP1/Baseをバージョンアップしなかった場合にはセットアップの必要はありません。

共有ディスクが使用可能なことを確認する。

jp1cohaverupコマンドを実行する。

/opt/jp1cons/bin/jp1cohaverup -h 論理ホスト名

イベント取得フィルターの位置をイベント基盤サービスに変更する場合はjcochafmodeコマンドを実行する。

/opt/jp1cons/bin/jcochafmode -h 論理ホスト名

ディスクの空き容量を確認する。

JP1/IM - Managerをバージョンアップするには，/var/opt/jp1scope/database/下のディスク容量分の空き容量が，ハードディスクに必要です。

jp1cshaverupコマンドを実行する。

/opt/jp1scope/bin/jp1cshaverup -h 論理ホスト名 -w 作業フォルダ

jbssetcnfコマンドを実行する。

次に示す機能の有効，無効は旧バージョンのJP1/IM - Managerまたはセントラルスコープの設定に依存します。

状態変更イベントの上限監視

対処済み連動機能

状態変更イベントの自動削除

監視オブジェクトの初期化

状態変更条件メモリー常駐機能

機能の有効，無効を設定したい場合，次の表に示すファイルを引数にjbssetcnfコマンドを実行してください。

表7‒6　機能の有効，無効を設定するためのファイル

ファイル名

説明

状態変更イベント件数の上限監視設定ファイル（evhist_warn_event_on.conf，evhist_warn_event_off.conf）

監視オブジェクトの状態変更イベント件数が上限値（100件）を超えた際に，JP1イベントを発行する機能を有効または無効にするためのファイルです。

対処済み連動設定ファイル（action_complete_on.conf，action_complete_off.conf）

対処済み連動機能を有効または無効にするためのファイルです。

状態変更イベント自動削除設定ファイル

JP1イベントの対処状況を「対処済」にしたときに，状態変更イベントを自動で削除する機能を有効または無効にするためのファイルです。

監視オブジェクト初期化設定ファイル

特定のJP1イベントを受信したときに，監視オブジェクトを自動で初期化する機能を有効または無効にするためのファイルです。

状態変更条件メモリー常駐機能の設定ファイル

状態変更条件メモリー常駐機能を有効または無効にするためのファイルです。

共通定義情報を退避する。

/opt/jp1base/bin/jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 共通定義情報退避ファイル名

7.5.4　バージョンアップインストール時の共通定義情報のコピー（UNIXの場合）

JP1/IM - Managerを停止する。

物理ホスト環境，論理ホスト環境すべてのJP1/IM - Managerを停止してください。

実行系で退避した共通定義情報退避ファイルを待機系にコピーする。

FTPなど任意の方法でコピーしてください。

共通定義情報を設定する。

/opt/jp1base/bin/jbssetcnf 共通定義情報退避ファイル名

7.6　論理ホストのアンインストール（UNIXの場合）

JP1/IM - Managerの論理ホストのアンインストールについて説明します。まず，論理ホストを削除する手順について説明します。次に，実行系サーバ，待機系サーバそれぞれのローカルディスク上のJP1/IM - ManagerおよびJP1/Baseをアンインストール手順について説明します。

7.6.1　論理ホストの削除（UNIXの場合）

論理ホストを削除するための手順を次に示します。実行系サーバおよび待機系サーバで削除を行ってください。

IMデータベース（統合監視DBおよびIM構成管理DB）を使用している場合は，論理ホストを削除する前，または削除したあとにIMデータベースを削除する必要があります。

(1)　IMデータベースの削除

IMデータベース（統合監視DBおよびIM構成管理DB）を使用している場合の設定手順です。

環境を再構築するためにIMデータベースを削除する場合は，事前にバックアップを取得してください。バックアップの方法については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「1.2　データベースの管理」を参照してください。

JP1/IM - Managerを停止する。

物理ホスト環境，論理ホスト環境すべてのJP1/IM - Managerを停止してください。論理ホスト環境の場合はクラスタソフトの操作で停止してください。

接続中のJP1/IM - Viewはログアウトして切断してください。

JP1/IM - MOを使用している場合は，接続元のJP1/IM - MOのJP1/IM - Message Optimizerサービスも停止してください。

jcodbunsetupコマンドを実行し，統合監視DBを削除する。

jcodbunsetup -h 論理ホスト名 -c {online|standby} [-q]

引数により，論理ホスト名，アンセットアップ種別を指定します。

論理ホスト名（-hオプション）

実行系サーバでセットアップした論理ホスト名を指定します。

アンセットアップ種別（-cオプション）

実行系ホストでの統合監視DBを削除する場合は「online」，待機系ホストでの統合監視DBを削除する場合は「standby」を指定します。

jcodbunsetupコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcodbunsetup」（1.　コマンド）を参照してください。

jcfdbunsetupコマンドを実行し，IM構成管理DBを削除する。

jcfdbunsetup -h 論理ホスト名 -c {online|standby} [-q]

引数により，論理ホスト名，アンセットアップ種別を指定します。

論理ホスト名（-hオプション）

実行系サーバでセットアップした論理ホスト名を指定します。

アンセットアップ種別（-cオプション）

実行系ホストでのIM構成管理DBを削除する場合は「online」，待機系ホストでのIM構成管理DBを削除する場合は「standby」を指定します。

jcfdbunsetupコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcfdbunsetup」（1.　コマンド）を参照してください。

次のファイルおよびディレクトリを削除する。

共有ディレクトリ/data/imcf/imconfig以下のファイル

共有ディレクトリ/data/imcf/profiles以下のファイルおよびディレクトリ

(2)　論理ホストの削除

UNIXで論理ホストを削除する場合は，JP1/Baseのjbsunsetcnfコマンドを使用します。次のコマンドを実行してください。

/opt/jp1base/bin/jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名

jbsunsetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

これによって，論理ホストが削除されます。なお，論理ホストを削除すると，JP1/Base，JP1/IM - Manager，JP1/AJS，JP1/Power Monitor（06-02以降）が一括して削除されます。

共有ディスク上の共有ファイル，共有ディレクトリは削除されません。手作業で削除してください。

(3)　論理ホストからJP1/IM - ManagerおよびIMデータベースだけを削除する手順

JP1/Base，JP1/IM - Manager，JP1/AJS，JP1/Power Monitor（06-02以降）をインストールしている論理ホストからJP1/IM - ManagerおよびIMデータベースだけを削除する手順を次に示します。

停止前に，接続中のJP1/IM - Viewはログアウトして切断する。

JP1/IM - Manager，JP1/Baseを順にクラスタソフトの操作で停止する

IMデータベースを使用している場合は，「7.6.1(1)　IMデータベースの削除」の手順でIMデータベースを削除する。

実行系/待機系のマシンで次のコマンドを実行して共通定義を削除する。

[論理ホスト名¥JP1CONSOLEMANAGER¥]キー

/opt/jp1base/bin/jbsunsetcnf -h 論理ホスト名 -c JP1CONSOLEMANAGER

[論理ホスト名¥JP1SCOPE¥]キー

/opt/jp1base/bin/jbsunsetcnf -h 論理ホスト名 -c JP1SCOPE

[論理ホスト名¥JP1CONFIG¥]キー

/opt/jp1base/bin/jbsunsetcnf -h 論理ホスト名 -c JP1CONFIG

JP1/IM - Managerの共有ファイル，共有ディレクトリを削除する。

クラスタソフトで,起動スクリプト（jco_start.cluster）を実行しないように設定を確認する。

7.6.2　JP1/IM - ManagerおよびJP1/Baseのアンインストール（UNIXの場合）

実行系サーバ，待機系サーバそれぞれのローカルディスク上のJP1/IM - ManagerおよびJP1/Baseをアンインストールしてください。

JP1/IM - Managerをアンインストールする。

JP1/Baseをアンインストールする。

7.7　設定変更時の作業（UNIXの場合）

クラスタシステムでの運用開始後に実行系サーバの設定を変更した場合には，その内容を待機系サーバにも反映して同期をとる必要があります。同期をとらないと，フェールオーバーしたときに実行系サーバの動作と待機系サーバの動作が変わってしまうことがあります。

次に示す場合には，実行系サーバおよび待機系サーバの両サーバでの設定変更をしてください。

7.7.1　ファイルでの設定変更（UNIXの場合）

次のファイルを編集し，jbssetcnfコマンドで設定を有効にした場合には，実行系サーバから待機系サーバに共通定義情報をコピーする必要があります。

自動アクション環境定義ファイル（action.conf.update）

通信環境定義ファイル（console.conf.update）

状態変更イベント件数の上限監視設定ファイル（evhist_warn_event_xxx.conf）

対処済み連動設定ファイル（action_complete_xxx.conf）

状態変更イベント自動削除設定ファイル

監視オブジェクト初期化設定ファイル

監視オブジェクトDBの自動バックアップ・リカバリー設定ファイル（auto_dbbackup_xxx.conf）

相関イベント発行環境定義ファイル

状態変更条件メモリー常駐機能の設定ファイル

IM構成反映方式設定ファイル（jp1cf_applyconfig.conf）

リモートログトラップ環境定義ファイル（jp1cf_remote_logtrap.conf）

表示メッセージ変更後イベント環境定義ファイル（chmsgevent.conf）

イベントレポート出力環境定義ファイル（evtreport.conf）

操作ログ定義ファイル（imm_operationlog.conf）

プロファイル管理環境定義ファイル（jp1cf_profile_manager.conf）

セットアップ手順の「7.3.4　新規インストール時の共通定義情報のコピー（UNIXの場合）」で説明した手順で，共通定義情報をコピーするようにしてください。

なお，共通定義情報にはJP1/Base，JP1/IM - Manager，JP1/AJS，およびJP1/Power Monitor（06-02以降）の設定情報が格納されています。論理ホストにこれらの製品がセットアップされている場合は，設定情報が一緒にコピーされます。

7.7.2　コマンドでの設定変更（UNIXの場合）

jcochafmodeコマンド，jcochcefmodeコマンド，およびjcocmddefコマンドを実行して，設定を変更した場合には，実行系サーバおよび待機系サーバの両サーバで同様の設定をする必要があります。

jcochafmodeコマンドを実行した場合

-hオプションを指定して，イベント取得フィルターの位置を変更した場合には，実行系サーバから待機系サーバに共通定義情報をコピーする必要があります。

セットアップ手順の「7.3.4　新規インストール時の共通定義情報のコピー（UNIXの場合）」で説明した手順で，共通定義情報をコピーするようにしてください。

jcochcefmodeコマンドを実行した場合

-hオプションを指定して，共通除外条件の動作モードを変更した場合には，実行系サーバから待機系サーバに共通定義情報をコピーする必要があります。

セットアップ手順の「7.3.4　新規インストール時の共通定義情報のコピー（UNIXの場合）」で説明した手順で，共通定義情報をコピーするようにしてください。

jcocmddefコマンドを実行した場合

-hostオプションを指定して，実行系サーバの設定を変更した場合には，待機系サーバでも同様の設定をしてください。なお，jcocmddefコマンドは共有ディスクがマウントされていなくても実行できます。

7.7.3　クラスタ環境でのIMデータベースの更新（UNIXの場合）

クラスタ環境でJP1/IM - ManagerをバージョンアップまたはJP1/IM - Managerの修正版を適用した場合にIMデータベースを使用しているときは，クラスタ環境のIMデータベースの更新処理が必要になります。次に示す手順に従い，IMデータベースを更新してください。

ここでは，論理ホストのJP1/IM - Managerが動作しているホストを実行系ホストとし，動作していないホストを待機系ホストとします。

待機系ホストでjimdbupdateコマンドを実行する。

jimdbupdate -h 論理ホスト名

次のメッセージが出力された場合は，手順3以降を実行してください。

KNAN11201-I IMデータベースサービスは最新の状態です

次のメッセージが出力された場合は，手順2以降の手順を実行してください。

KNAN11202-I IMデータベースサービスの上書きインストールが必要です

待機系ホストでjimdbupdateコマンドを実行し，IMデータベースを更新する。

jimdbupdate -h 論理ホスト名 -i

実行系ホストで論理ホストのJP1/IM - Managerを停止する。

実行系ホストでjimdbupdateコマンドを実行する。

jimdbupdate -h 論理ホスト名

次のメッセージが出力された場合は，手順7を実行してください。

KNAN11201-I IMデータベースサービスは最新の状態です

次のメッセージが出力された場合は，手順5以降を実行してください。

KNAN11202-I IMデータベースサービスの上書きインストールが必要です

KNAN11207-I IMデータベースサービスのテーブルスキーマの更新が必要です

実行系ホストでjimdbbackupコマンドを実行し，IMデータベースをバックアップする。

jimdbbackup -h 論理ホスト名 -o バックアップファイル名 -m MAINT

実行系ホストでjimdbupdateコマンドを実行し，IMデータベースを更新する。

jimdbupdate -h 論理ホスト名 -i

実行系ホストで論理ホストのJP1/IM - Managerを起動する。

重要

jimdbupdateコマンドを実行する前に取得したIMデータベースの更新前のバックアップデータは，jimdbupdateコマンド実行後のIMデータベースにリカバリーしないでください。

jimdbupdateコマンドを実行したあとは，再度jimdbbackupコマンドでバックアップを取得してください。

7.8　クラスタ運用時の注意事項（UNIXの場合）

クラスタシステムで多重起動を行う場合，多重起動する論理ホストの数だけ，システムのリソースが必要となります。

WWWページ版のJP1/IM - Viewは，クラスタシステムに対応していません。JP1/IM - Viewを使用してください。

クラスタシステムでJP1/IM - Managerの設定を行う場合は，物理ホストで動作しているJP1/IM - Managerを必ず停止してください。物理ホストのJP1/IM - Managerを停止しないまま，クラスタシステムの設定を行った場合，論理ホストのサービスが正常に動作しなくなります。サーバを再起動して，回復してください。

クラスタシステムで起動する場合，論理ホストで使用する認証サーバを必ず設定してからJP1/IM - Managerを起動してください。認証サーバの設定方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。また，JP1/IM - Managerを起動する際は，設定した認証サーバが起動していることを確認してから，JP1/IM - Managerを起動してください。

論理ホストの認証サーバの設定およびユーザー登録を行う場合，必ず実行系のホストで操作をしてください。また，ユーザー登録を行う場合は，必ず論理ホストのサービスを起動してから行ってください。

ログイン中に系切り替えで認証サーバが切り替わった場合，JP1/IM - Managerでは，通信障害が発生し，系切り替え後に回復します。

JP1/IM - Managerの動作に問題がある場合は，認証サーバをクラスタシステム以外の場所に設置しておくことで，回避できます。

IM構成管理を使用していない場合，クラスタシステムで構成定義情報を配布する場合は，構成定義ファイルを次の名称で作成してください。

共有ディレクトリ/jp1base/conf/route/jbs_route.conf

JP1/IM - Managerの起動中に，クラスタソフトの機能などでホスト名を変更しないでください。

ホスト名を変更した場合は，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「2.2.5　クラスタシステムで論理ホスト名を変更する場合の作業」を参照し，必要な作業を行ってください。

7.9　非クラスタシステムでの論理ホストの運用と環境構築（UNIXの場合）

フェールオーバーしない論理ホストの構築および運用についての概要を説明します。

JP1/IM - Managerの操作，バックアップやリカバリーなど，フェールオーバーしない論理ホストの運用方法は，クラスタシステムで運用する論理ホストと同じです。ただし，クラスタソフトと連動してフェールオーバーすることを除きます。

7.9.1　非クラスタシステムで論理ホストを運用する場合の構成の検討（UNIXの場合）

複数の論理ホストでJP1/IM - Managerを起動すると，それぞれのJP1/IM - Managerがシステムリソース（メモリー・ディスク・プロセス・セマフォなど）を使用します。同時に起動するJP1/IM - Managerの数に合わせて，リソース量も見積もってください。

または，システムの性能に合わせて，同時に起動するJP1/IM - Managerの数を調整してください。複数のJP1/IM - Managerを同時に実行してリソースが不足すると，システムが正常に動作しません。同時に起動する論理ホストの数は2〜3を目安にしてください。

なお，メモリー所要量およびディスク占有量の見積もりについては，JP1/IM - Managerのリリースノートを参照してください。

7.9.2　非クラスタシステムで論理ホストを運用する場合の環境設定（UNIXの場合）

フェールオーバーしない論理ホスト環境で，JP1/IM - Managerを運用する手順を次に示します。

(1)　論理ホスト環境の準備

論理ホスト環境を作成するために，論理ホスト用のディスク領域およびIP アドレスを用意してください。

論理ホスト用のディスク領域

物理ホストやほかの論理ホストのJP1が使用しているものとは別に，論理ホストのJP1/IM - Managerが専用で使用するファイルの格納先ディレクトリを，ローカルディスクに作成してください。

論理ホスト用のIPアドレス

論理ホストのJP1/IM - Managerが使用するIPアドレスを，OSで割り当ててください。

IPアドレスの割り当ては，実IPでもエイリアスIPでもかまいません。ただし，論理ホスト名から一意に特定できるIPアドレスにしてください。

これらに対する前提条件は，クラスタシステムでの運用の場合と同じです。ただし，フェールオーバーしない運用方法のため「サーバ間で引き継がれる」などの条件は除きます。

なお，「6.　クラスタシステムでの運用と環境構築（Windowsの場合）」で，共有ディスク・論理IPアドレスと説明している部分は，上記で割り当てた論理ホスト用のディスク領域・IPアドレスに読み替えてください。

性能の見積もり

次のような観点でシステムとして動作できるか見積もってください。

システム内で複数のJP1/IM - Managerが起動できるリソースを割り当てられるかどうかを見積もってください。リソースが十分に割り当てられないと，正しく動作しなかったり，十分な性能が確保できなかったりします。

(2)　論理ホスト環境のJP1のセットアップ

クラスタシステムの実行系サーバと同じ手順で，論理ホスト環境のJP1をセットアップしてください。なお，クラスタシステムではフェールオーバーする両側のサーバに対してセットアップする必要がありますが，フェールオーバーしない論理ホストでは，動作するサーバだけセットアップしてください。

(3)　論理ホスト環境の自動起動および自動停止の設定

論理ホスト環境のJP1のセットアップ時に，自動起動および自動停止の設定はされません。論理ホスト環境の自動起動および自動停止をする場合は，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「3.3　非クラスタシステムの論理ホスト運用での自動起動および自動停止の設定例」を参照してください。

7.9.3　非クラスタシステムで論理ホストを運用する場合の注意事項（UNIXの場合）

(1)　論理ホストのJP1に対する操作

論理ホストに作成したJP1に対してコマンドを実行する場合は，クラスタシステムで動作する論理ホストと同様に論理ホスト名を明示して実行してください。

(2)　論理ホストの引き継ぎ

非クラスタシステム環境の論理ホストでは共有ディスク上の管理情報が引き継がれないため，フェールオーバーに対応していません。複数のホストで論理ホストIPを引き継ぐ運用はしないでください。

8　ネットワーク構成に応じた運用と環境構築

この章では，ネットワーク構成に応じた運用と環境構築について説明します。

JP1/IM - Managerのホストが複数のネットワークに接続された構成や，ファイアウォールを経由した構成などの場合は，ネットワークの構成に応じたJP1/IM - ManagerおよびJP1/Baseの設定や運用検討が必要です。

8.1　JP1/Baseによる通信の制御

JP1/IM - Managerは，前提製品であるJP1/Baseの通信設定に依存して動作します。

例えば，複数LAN（複数のネットワークに接続された構成）での通信の設定や，クラスタシステムで運用する場合のIPバインド方式などの通信方式は，JP1/Baseの通信制御の機能を使って動作しています。

通信方式および設定内容については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の次の説明を参照してください。

「JP1/Baseの機能詳細」の章のJP1/Baseの通信方式

「ネットワーク構成に応じたJP1/Baseの通信設定」の章

8.2　複数ネットワークでの運用

ここでは，複数LAN（複数のネットワークに接続された構成）でのシステム構成例とその構成例を基に必要な通信設定について説明します。

なお，複数LANに関する設定は，JP1/Baseと共通です。JP1/Baseで設定すると，その設定にあわせてJP1/IM - Managerが動作します。

8.2.1　構成例1（クラスタ運用なし，JP1/IM - View接続）

クラスタ運用していない状態で，マネージャーが互いにルーティングできない二つのLANに接続されており，それぞれのLANからJP1/IM - Viewを接続する場合の例を次に示します。

図8‒1　複数LAN環境でのJP1/IM - View接続（クラスタ運用なし）

この場合の各ホストの設定を次の表に示します。

表8‒1　HostXの設定（JP1/IM - Manager）

ホスト名

バインド方式※

jp1host設定※

HostX

送信ANY，受信ANY

−

送信ANY，受信IP

10.1.1.2，20.1.1.2

（凡例）

−：設定不要

注※　どちらの設定でも接続できます。

JP1/Baseの通信設定を変更しなくても問題なく動作します（クラスタ運用しない場合，送受信ともにANYバインド方式で動作します）。

表8‒2　HostA，HostBの設定（JP1/IM - View）

ホスト名

接続ホスト

その他条件※

HostA

HostX

ホスト名HostX→10.1.1.2の変換ができること

HostB

HostX

ホスト名HostX→20.1.1.2の変換ができること

注※　JP1/IM - Viewはjp1hostsファイルおよびjp1hosts2ファイルの設定を参照しないため，ホスト名の名前解決はhostsファイルやDNSで設定してください。

8.2.2　構成例2（クラスタ運用なし，コマンド実行）

クラスタ運用していない状態で，マネージャーが互いにルーティングできない二つのLANに接続されており，一方のLANからJP1/IM - Viewでマネージャーに接続し，もう一方にあるホスト上でコマンドを実行する場合の例を次に示します。

図8‒2　複数LAN環境でのコマンド実行（クラスタ運用なし）

この場合の各ホストの設定を次の表に示します。

表8‒3　HostXの設定（JP1/IM - Manager）

ホスト名

バインド方式※

jp1host設定※

HostX

送信ANY，受信ANY

−

送信ANY，受信IP

10.1.1.2，20.1.1.2

（凡例）

−：設定不要

注※　どちらの設定でも接続できます。

JP1/Baseの通信設定を変更しなくても問題なく動作します（クラスタ運用しない場合，送受信ともにANYバインド方式で動作します）。

表8‒4　HostAの設定（JP1/IM - View）

ホスト名

接続ホスト

その他条件

HostA

HostX

ホスト名HostX→10.1.1.2の変換ができること

8.2.3　構成例3（クラスタ運用，JP1/IM - View接続）

マネージャーが互いにルーティングできない二つのLANに接続され，クラスタ運用されているとき，それぞれのLANからJP1/IM - Viewを接続する場合の例を次に示します。

図8‒3　複数LAN環境でのJP1/IM - View接続（クラスタ運用）

この場合の各ホストの設定を次の表に示します。

表8‒5　HostX，HostY，HostLの設定（JP1/IM - Manager）

ホスト名

バインド方式

jp1host設定

HostX(物理ホスト)

送信ANY，受信IP

10.1.1.2，20.1.1.2

HostY(物理ホスト)

送信ANY，受信IP

10.1.1.3，20.1.1.3

HostL(論理ホスト)

送信ANY，受信IP

10.1.1.11，20.1.1.11

なお，JP1/Baseの通信設定が必要になります。設定の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のネットワーク構成に応じたJP1/Baseの通信設定の章を参照してください。

表8‒6　HostAの設定（JP1/IM - View）

ホスト名

接続

ホスト

その他条件

図中の丸付き

数字との対応

HostA

HostX

ホスト名HostX→10.1.1.2の変換ができること

1

HostY

ホスト名HostY→10.1.1.3の変換ができること

2

HostL

ホスト名HostL→10.1.1.11の変換ができること

3

HostB

HostX

ホスト名HostX→20.1.1.1の変換ができること

4

HostY

ホスト名HostY→20.1.1.2の変換ができること

5

HostL

ホスト名HostL→20.1.1.11の変換ができること

6

8.2.4　構成例4（クラスタ運用，コマンド実行）

マネージャーが互いにルーティングできない二つのLANに接続され，クラスタ運用されているとき，一方のLANからJP1/IM - Viewでマネージャーに接続し，もう一方にあるホスト上でコマンドを実行する場合の例を次に示します。

図8‒4　複数LAN環境でのコマンド実行（クラスタ運用）

この場合の各ホストの設定を次の表に示します。

表8‒7　HostX，HostY，HostLの設定（JP1/IM - Manager）

ホスト名

バインド方式

jp1host設定

HostX(物理ホスト)

送信ANY，受信IP

10.1.1.2，20.1.1.2

HostY(物理ホスト)

送信ANY，受信IP

10.1.1.3，20.1.1.3

HostL(論理ホスト)

送信ANY，受信IP

10.1.1.11，20.1.1.11

なお，JP1/Baseの通信設定が必要になります。設定の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のネットワーク構成に応じたJP1/Baseの通信設定の章を参照してください。

表8‒8　HostAの設定（JP1/IM - View）

ホスト名

接続

ホスト

その他条件

図中の丸付き

数字との対応

HostA

HostX

ホスト名HostX→10.1.1.2の変換ができること

1，4

HostY

ホスト名HostY→10.1.1.3の変換ができること

2，5

HostL

ホスト名HostL→10.1.1.11の変換ができること

3，6

8.3　ファイアウォール環境での運用

ここでは，ファイアウォールを含むネットワーク環境でJP1/IMを運用する場合について説明します。JP1/IMではファイアウォールを介したシステム構成に対応しています。

8.3.1　ファイアウォールの基礎知識

ファイアウォール環境での運用について説明する前に，まず，ファイアウォールの基礎知識について説明します。

ファイアウォールを含むネットワーク環境でJP1を運用する場合，ファイアウォールの機能のうち，次の二つについて対応を検討する必要があります。

パケット・フィルタリング（アクセスの制限）

必要な通信だけを許可し，許可していない不正な通信を防ぐ。

NAT（アドレスの変換）

IPアドレスを変換し，直接接続できない異なるアドレスのネットワークと接続する。また，IPアドレスを変換するマシンの存在を外部から隠す。

これらを検討し環境を設定するためには，ファイアウォールが通信を制御する方法を理解する必要があります。

重要

ここで説明する内容は，ファイアウォールの基礎を理解していただくための概要であり，実際にファイアウォールの検討や設定をするためには十分ではありません。実際にファイアウォールを設置する場合は，必ずファイアウォールのマニュアルやセキュリティの専門書を参照し十分に理解した上で，検討や環境設定をしてください。

(1)　パケット・フィルタリング

パケット・フィルタリングは，ファイアウォール経由で使用できるアプリケーションを，特定のアプリケーションだけに制限するための機能です。ファイアウォールを通過する通信パケットを一つずつ確認し，あらかじめ指定した通過条件に一致しないパケットを破棄することで，不正な通信がファイアウォールを通過することを防ぎます。これによって，通過条件に指定されたアプリケーションだけがファイアウォール経由で使用できます。

JP1/IMは，パケット・フィルタリングに対応しています。

(a)　パケット・フィルタリングを設定するには

パケット・フィルタリングを設定するには，次の作業が必要です。

アプリケーションが使用するポート番号など通信の方式を調べる。

ファイアウォールの通過条件として設定するポート番号やIPアドレスおよび通過方向を確認します。

JP1/IMの場合，この章の説明とマニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「付録C　ポート番号」の説明を参照して，通信方式を確認してください。

ファイアウォールに通過条件を設定する。

まず，すべての通過を禁止してから，特定のアプリケーションの通信だけがファイアウォールを通過できるよう通過条件を設定します。

JP1/IMの場合，先の手順で確認したJP1/IMの通信がファイアウォールを通過できるように設定してください。

(b)　JP1/IMの場合の設定例

ここでは，JP1/IM - ViewとJP1/IM - Managerの間にファイアウォールがある環境を例に，パケット・フィルタリングの設定について説明します。

例：JP1/IM - Viewをファイアウォール経由でJP1/IM - Managerに接続します。

JP1/IM - ViewのマシンのIPアドレスは192.168.19.37とする。

JP1/IM - ManagerのマシンのIPアドレスは172.16.100.24とする。

ポート番号は，JP1の標準のポート番号を使う。

図8‒5　パケット・フィルタリングの設定例

JP1の通信の方法を調べる。

まず，パケット・フィルタリング設定に必要な情報である，JP1の通信の方法を調べます。マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「付録C.2　ファイアウォールの通過方向」の説明を参照すると，JP1/IMが使用するポート番号について次のような表で説明されています。

表8‒9　ファイアウォールの通過方向

項番

サービス名

ポート番号

ファイアウォールの通過方向

1

jp1imevtcon

20115/tcp

JP1/IM - View → JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）

2

jp1imcmda

20238/tcp

JP1/IM - View → JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）

JP1/IM - Manager（セントラルコンソール） → JP1/Base※1

3

jp1imcss

20305/tcp

JP1/IM - View → JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）

4

jp1imegs

20383/tcp

JP1/IM - Managerがインストールされたマシン内だけの通信となるため，ファイアウォールの設定は不要

5

jp1rmregistry

20380/tcp

JP1/IM - View → JP1/IM - Rule Operation

6

jp1rmobject

20381/tcp

7

http

80/tcp※2

WWWページ版のJP1/IM - View（WWWブラウザー） → HTTPサーバ

8

JP1/IM-Manager DB Server

20700/tcp

JP1/IM - Manager → JP1/IM-Manager DB Server

9

jp1imfcs

20701/tcp

JP1/IM - Managerがインストールされたマシン内だけの通信となるため，ファイアウォールの設定は不要

10

jp1imcf

20702/tcp

JP1/IM - View → JP1/IM - Manager（IM構成管理）

11

jimmail

25/tcp※3

JP1/IM - Manager → メールサーバ（SMTP）　（認証なしの場合）

12

587/tcp※3

JP1/IM - Manager → メールサーバ（SMTP）　（SMTP-AUTH認証の場合）

13

110/tcp※3

JP1/IM - Manager → メールサーバ（POP3）　（POP before SMTP認証の場合）

注※1　マネージャーのJP1/Baseが対象です。

注※2　HTTPサーバの設定によっては異なる場合があります。

注※3　接続先ポート番号は，接続先サーバの使用するポートによって変わる場合があります。

この表は，次のような通信の方法を意味しています。

サービス名とポート番号の欄

JP1が通信で使用するサービス名とポート番号です。JP1/IM - ViewとJP1/IM - Managerの通信は，ポート番号20115（サービス名jp1imevtcon），ポート番号20238（サービス名jp1imcmda），およびポート番号20305（サービス名jp1imcss）を使い，通信のプロトコルはTCPであることがわかります。

ファイアウォールの通過方向の欄

この欄は，接続開始時（コネクション確立時）の通信方向を意味しており，表中の矢印に接続します。接続開始時の方向は，ファイアウォール通過を許可する方向を制限したいときに必要な情報です。例えば，この表の項番1からは，JP1/IM - ViewからJP1/IM - Manager（セントラルコンソール）への方向で接続することがわかります。

その他

表には直接書かれていませんが，表の情報とTCPの通信の仕様から考えると次のことがわかります。

TCPは双方向の通信であるため，行き（JP1/IM - View→JP1/IM - Manager）と帰り（JP1/IM - View←JP1/IM - Manager）の通信があります。通信での行きと帰りのパケットでは，送信元IPアドレス（Source IPアドレス）と送信先IPアドレス（Destination IPアドレス）が入れ替わります。

パケット・フィルタリングを設定する。

確認したJP1/IM - ViewとJP1/IM - Managerの通信の方法を基に，この通信だけがファイアウォールを通過できるように設定します。

パケット・フィルタリングの通過条件は次のようになります。

（例）フィルタリング条件：JP1/IM - ViewとJP1/IM - Managerの場合

表8‒10　パケット・フィルタリングの通過条件

項番

送信元IPアドレス

送信先IPアドレス

プロトコル

送信元ポート

送信先ポート

制御

1

192.168.19.37

172.16.100.24

TCP

(ANY)

20115

accept

2

192.168.19.37

172.16.100.24

TCP

(ANY)

20238

accept

3

192.168.19.37

172.16.100.24

TCP

(ANY)

20305

accept

4

172.16.100.24

192.168.19.37

TCP

20115

(ANY)

accept

5

172.16.100.24

192.168.19.37

TCP

20238

(ANY)

accept

6

172.16.100.24

192.168.19.37

TCP

20305

(ANY)

accept

7

(ANY)

(ANY)

(ANY)

(ANY)

(ANY)

reject

この表は，パケットを確認する条件と条件に一致した場合の制御を示しています。

制御の列は，ファイアウォールがパケットの通過を許可（accept）するか，拒否（reject）するかの指定です。（ANY）は，OSによって割り当てられる任意の空きポート番号を使用するという意味です。

この表のフィルタリング条件に合わせて，ファイアウォールのパケット・フィルタリングを設定します。

なお，具体的な設定方法はファイアウォールによって異なります。ご使用のファイアウォールのマニュアルを参照してください。

(2)　NAT（アドレス変換）

NAT（Network Address Translator：アドレス変換）は，プライベートなIPアドレスと，グローバルなIPアドレスとを相互に変換する機能です。アドレス変換をすることで，プライベート側のアドレスが外部から隠され，内部のマシンのセキュリティを高めることができます。なお，NATは，ファイアウォールだけではなく，ルーターの機能として提供されている場合もあります。

JP1は，スタティック・モード（あらかじめ決められたルールに従ってアドレスを変換する方法）のNATにだけ対応しています。

(a)　NATを設定するには

NATを設定するには，次の作業が必要です。

使用するIPアドレスを確認する。

まず，アプリケーションが使用するIPアドレスを確認します。IPアドレスを一つしか使っていないマシンの場合は単純ですが，複数のネットワークアダプターがある（つまり複数のIPアドレスがある）場合や，クラスタシステムで論理IPアドレスを使う場合などは，アプリケーションによってどのIPアドレスを使用するかが異なります。

JP1/IMの場合，JP1/Baseで通信の設定をしている場合や，クラスタ運用で論理IPアドレスを使用する場合など，設定によって使用するIPアドレスが異なります。

アドレスの変換ルールを検討し設定する。

アプリケーションが使用するIPアドレスが確認できたら，変換後のIPアドレスを決めます。

アドレスの変更ルールが決まったら，NATに設定します。

(b)　JP1/IMの場合の設定例

ここでは，JP1/IM - ViewとJP1/IM - Managerの間にファイアウォールがある環境を例に，NATの設定について説明します。

例：JP1/IM - Viewからアドレス変換したJP1/IM - Managerに接続します。

JP1/IM - ViewのマシンのIPアドレスは 192.168.19.37とする。

JP1/IM - ManagerのマシンのIPアドレスは 172.16.100.24とする。

このJP1/IM - ManagerのIPアドレスを，JP1/IM - Manager’のIPアドレス 192.168.100.24に変換する。

JP1/IM - Viewからは変換後の192.168.100.24に接続する。

図8‒6　NATの設定例

注意：これはNATでのアドレス変換の例であり，ほかの変換方法の場合もあります。

使用するIPアドレスを確認する。

まず，NATの設定に必要な情報である，JP1が使用するIPアドレスを調べます。

今回の例では，ホスト名（hostnameコマンドを実行したときに表示されるホスト名）に対応するIPアドレスを使って通信します。

アドレス変換ルールを検討し設定する。

JP1/IM - ManagerのマシンのIPアドレスをNATによって172.16.100.24から192.168.100.24へアドレス変換するよう変換ルールを決めます。

（例）アドレス変換ルール：172.16.100.24を192.168.100.24に変換

表8‒11　アドレス変換ルール

項番

送信元IPアドレス

送信先IPアドレス

送信元IPアドレス（アドレス変換後）

送信先IPアドレス（アドレス変換後）

1

(ANY)

192.168.100.24

(ANY)

172.16.100.24

2

172.16.100.24

(ANY)

192.168.100.24

(ANY)

この表は，元のパケットと，アドレス変換したパケット（アドレス変換後）との対応を示しています。

このアドレス変換ルールをファイアウォールのNAT設定に定義します。

なお，具体的な設定方法はファイアウォールやルーターによって異なりますので，ご使用の製品のマニュアルを参照してください。

JP1/IM - Viewがアクセスするのは，実際のJP1/IM - Managerのマシンのアドレス（172.16.100.24）ではなく，アドレス変換したあとのアドレス（192.168.100.24）となります。

このため，JP1/IM - Viewからは，あたかもアドレス（192.168.100.24）のホストJP1/IM - Manager’にアクセスしているように見えます。

(3)　ファイアウォール環境での運用するJP1の通信設定

ファイアウォールを経由するネットワーク環境でJP1を運用する場合は，JP1の通信方式をIPバインド方式に設定することと，複数LAN接続の設定による影響を考慮してください。

ファイアウォール環境でJP1を運用するには，これまで説明したようにパケット・フィルタリングやNATに，IPアドレスとポート番号による条件を設定する必要があります。

このため，JP1が使用するIPアドレスを明確にする必要があり，JP1の使用するIPアドレスがJP1の設定によって決められるIPバインド方式が適しています。

例えば，JP1を実行するサーバが，複数のLANに接続されている構成やクラスタシステム構成では，使用するIPアドレスがOSによって決められる場合があり，意図しないIPアドレスが使われることがあります。この場合は，JP1の通信方式をIPバインド方式に設定し，JP1の環境設定で指定したIPアドレスを使って通信することで対処できます。

8.3.2　JP1/IMの通信

JP1/IMの通信について，ポート番号，IPアドレス，アドレス変換(NAT)の対応を説明します。

なお，JP1/IMの機能には，前提製品JP1/Baseの機能を使用しているため，JP1/IMとJP1/Baseの通信をまとめて説明します。

(1)　ポート番号

(a)　ポート番号

JP1/IMおよびJP1/Baseが使用するポート番号と，ファイアウォールの通過方向（コネクション確立の方向）は，次の説明を参照してください。

JP1/Baseのポート番号：マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のポート番号の説明

JP1/IMのポート番号：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「付録C　ポート番号」

(b)　システム構成例と通信

システム構成の例によって，使用するポート番号とファイアウォール通過方向（コネクション確立の方向）を説明します。

重要

ファイアウォールのホストでJP1を使用する場合，自ホスト内の通信については，JP1が使うすべてのポートを通過できるよう設定してください。これは，JP1のプロセス同士の通信にポートを使用するためです。

図8‒7　システム構成（例）

HOST-M1に，HOST-V1のJP1/IM - Viewで接続する。

HOST-M1の下位にHOST-M2を設置する。

HOST-M1の下にHOST-A1，HOST-M2の下にHOST-A2をエージェントとして設置する。

HOST-M1の下にHOST-A3，HOST-M2の下にHOST-A4をリモートの監視対象ホストとして設置する。

HOST-M1の認証サーバを，HOST-AUTHに設定する。

認証サーバと，マネージャーおよびエージェントの通信

マネージャーまたはエージェント

（JP1/Base）

通過方向

認証サーバ

（JP1/Base）

(ANY)

→

20240/tcp (jp1bsuser)

この表はシステム構成例の，各ホストとHOST-AUTHの通信に相当します。

マネージャーとリモートの監視対象ホストの通信

マネージャー（JP1/IM）

通過方向

リモートの監視対象ホスト

(ANY)

→

135/tcp（WMI）

445/tcp（WMI）

1024以上の動的ポート/tcp（WMI）

137/udp（NetBIOS）

138/udp（NetBIOS）

139/tcp（NetBIOS）

22/tcp（SSH）※

注※　SSHサーバの設定によっては異なる場合があります。

ビューアーとマネージャーの通信

JP1/IM - View

通過方向

マネージャー

（JP1/IMおよびJP1/Base）

(ANY)

→

20115/tcp（jp1imevtcon）

20238/tcp（jp1imcmda）

20305/tcp（jp1imcss）※1

20380/tcp（jp1rmregistry）※2

20381/tcp（jp1rmobject）※2

20702/tcp（jp1imcf）※3

注※1　jp1imcssのポートは，JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）を使用する場合だけ使用します。

注※2　これらのポートは，JP1/IM - Rule Operationを使用する場合だけ使用します。

注※3　jp1imcfのポートは，JP1/IM - Manager（IM構成管理）を使用する場合だけ使用します。

この表はシステム構成例の，HOST-V1とHOST-M1の通信に相当します。

なお，HOST-V1でWWWページ版のJP1/IM - Viewを使用する場合は，次のように設定します。

WWWページ版のJP1/IM - View（WWWブラウザー）

通過方向

マネージャー

（HTTPサーバおよび

JP1/IM - Manager）

(ANY)

→

80/tcp※

20115/tcp（jp1imevtcon）

注※　WWWブラウザーからHTTPサーバへアクセスするときに使用します。なお，HTTPサーバの設定によっては異なる場合があります。

JP1/IM - Viewとエージェントの通信

JP1/IM - Viewとエージェント（JP1/Base）の通信はありません。

上位マネージャーと下位マネージャーの通信

上位マネージャー

（JP1/IMおよびJP1/Base）

通過方向

下位マネージャー

（JP1/IMおよびJP1/Base）

(ANY)

→

20099/tcp（jp1imevtapi）

20237/tcp（jp1imrt）

20239/tcp（jp1imcmdc）

20306/tcp（jp1bsplugin）

20600/tcp（jp1bscom）

20702/tcp（jp1imcf）※

20098/tcp（jp1imevt）

20239/tcp（jp1imcmdc）

←

(ANY)

20600/tcp（jp1bscom）

←

(ANY)

注※　jp1imcfのポートは，JP1/IM - Manager（IM構成管理）を使用する場合だけ使用します。

この表はシステム構成例の，HOST-M1とHOST-M2の通信に相当します。

なお，イベント転送は下位から上位だけ，コマンド実行は上位から下位だけであることを前提にしています。

マネージャーとエージェントの通信

マネージャー

（JP1/Base）

通過方向

エージェント

（JP1/Base）

(ANY)

→

20099/tcp（jp1imevtapi）

20237/tcp（jp1imrt）

20239/tcp（jp1imcmdc）

20306/tcp（jp1bsplugin）

20600/tcp（jp1bscom）

20098/tcp（jp1imevt）

20239/tcp（jp1imcmdc）

←

(ANY)

20600/tcp（jp1bscom）

←

(ANY)

この表はシステム構成例の，HOST-M1とHOST-A1やHOST-A2，およびHOST-M2とHOST-A2の通信に相当します。

JP1/SESイベントを使用する場合

なお，JP1/SES形式のJP1イベントを扱う場合は，これまでの説明に加えて，次の設定が必要です。

サービス名JP1AutoJob（Windowsの場合）またはjesrd（UNIXの場合）で任意のポート番号を定義する。

定義したポート番号で，JP1/SESイベントを扱う製品とJP1/Baseの間が，双方向で通過できるように，ファイアウォールに設定する。

詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

(2)　IPアドレス

JP1/IMおよびJP1/Baseが使うIPアドレスについて説明します。

IPアドレスは，JP1/IM - ViewとJP1/IM - Managerとの間ではIPv4アドレス形式のアドレスを使用できます。JP1/BaseとJP1/IM - Managerとの間では，IPv4アドレス形式またはIPv6アドレス形式のアドレスを使用できます。

IPアドレスでフィルタリングする場合や，アドレス変換(NAT)をする場合は，ここで説明するIPアドレスを指定してください。

なお，JP1/IMは，前提製品JP1/Baseの機能を使って通信方式を制御しています。

設定の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のネットワーク構成に応じたJP1/Baseの通信設定の章を参照してください。

(a)　通常のシステムの場合

クラスタではない通常のシステムで，論理ホストのセットアップをしていない場合に使用するIPアドレスを説明します。

受信側IPアドレス（受信側がANYバインドの場合）

JP1のサービスが接続を受け付けるIPアドレスです。

ホスト名（hostnameコマンドを実行したときに表示されるホスト名）に対応するIPアドレスを使います。

送信側IPアドレス（送信側がANYバインドの場合）

JP1のサービスへ接続する側が使うIPアドレスです。

JP1では自IPアドレスを指定せずにコネクション要求（connect関数を実行）します。この場合，OSの仕様に依存し，接続先に対応したIPアドレスがOSによって割り当てられます。一般に，接続先IPアドレスへパケットを送るときに使われるNICに対応したIPアドレスが割り当てられますが，詳細についてはOSのTCP/IP制御の仕様を確認してください。

(b)　クラスタシステムの場合

クラスタシステムで論理ホスト環境のセットアップをしている場合，通常のシステムと異なり，次のIPアドレスを使用します。

受信側IPアドレス（受信側がIPバインドの場合）

JP1のサービスが接続を受け付けるIPアドレスです。

物理ホスト環境は，物理ホスト名（hostnameコマンドを実行したときに表示されるホスト名）に対応したIPアドレスを使います。論理ホスト環境は，論理ホスト名に対応した論理IPアドレスを使います。

送信側IPアドレス（送信側がIPバインドの場合）

JP1のサービスへ接続する側が使うIPアドレスです。

物理ホスト環境は，物理ホスト名（hostnameコマンドを実行したときに表示されるホスト名）に対応したIPアドレスを使います。論理ホスト環境は，論理ホスト名に対応した論理IPアドレスを使います。

(c)　通信設定をカスタマイズしている場合の注意

「8.3.2(2)(a)　通常のシステムの場合」および「8.3.2(2)(b)　クラスタシステムの場合」の説明は，JP1をセットアップしたままの標準的な通信設定の場合の動作です。JP1/Baseでjp1hosts情報またはjp1hosts2情報を定義するなど複数LAN接続の設定をカスタマイズしている場合は，受信側・送信側の通信方式（ANYバインド，IPバインド）の組み合わせによって動作が決まりますので注意してください。

受信側：IPバインド，送信側：ANYバインドになるようにカスタマイズしている場合は，受信側は「8.3.2(2)(b)　クラスタシステムの場合」の説明の動作，送信側は「8.3.2(2)(a)　通常のシステムの場合」の説明の動作になります。

また，jp1hosts情報またはjp1hosts2情報を設定している場合，jp1hosts情報またはjp1hosts2情報に定義されたホスト名およびIPアドレスに関しては，hostsファイルの定義は参照されませんので注意してください。

例えば，jp1hosts情報に次のように定義されていると仮定します。

hostA 100.0.0.10 200.0.0.10

また，hostsファイルに次のように定義されていると仮定します。

100.0.0.10 hostA hostB

200.0.0.10 hostC

この場合，hostA，IPアドレス100.0.0.10，およびIPアドレス200.0.0.10に関しては，hostsファイルは参照されません。このため，jp1hosts情報に定義されていないhostBおよびhostCを構成定義ファイルに指定しても，システム構成を定義することはできません。

(d)　JP1/IM - Managerメール通知機能を使用する場合の注意

JP1/IM - Managerメール通知機能は，IPv4形式のIPアドレスでメールサーバと通信します。そのため，IPv4形式のIPアドレスを持ったメールサーバを用意してください。IPv6形式のIPアドレスを使った通信はできません。

(3)　アドレス変換(NAT)の対応

JP1/IMは，スタティック・モードでのアドレス変換(NAT)に対応しています。

JP1/IMが使用するIPアドレスを，適切に変換できるよう，NATに設定してください。

8.4　暗号化通信の構築

ここでは，通信暗号化機能を新規，変更，中止で使用する場合の設定，通信暗号化機能のJP1/IM - Managerでの設定，および通信暗号化機能の設定確認について説明します。

重要

通信暗号化機能を使用する場合，以前の構成では接続できないことがあります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「12.11.7　通信暗号化機能の有効・無効と製品バージョン間の接続性」，「付録H　下位バージョンとの接続性」を参照してください。

秘密鍵，サーバ証明書，およびルート証明書は復旧できるように，管理者がバックアップを取得してください。バックアップ対象については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「1.1.1　バックアップ（Windowsの場合）」，「1.1.3　バックアップ（UNIXの場合）」を参照してください。

8.4.1　新規に通信暗号化機能を使用する

通信暗号化機能を初めて使用するユーザーが，マネージャーホストとビューアーホストで設定する手順を説明します。JP1/IM - Managerで設定する手順はありません。なお，マネージャーホストが複数ある場合はそれぞれで実施してください。システム構成については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「12.11.6　システム構成」を参照してください。

マネージャーホストで使用する秘密鍵，CSR，各証明書，およびSSL通信定義ファイル（jp1bs_ssl.conf）を基に設定する共通定義情報は，JP1/IM - Manager，JP1/AJS3，およびJP1/Baseの通信暗号化機能で使用します。

新規に通信暗号化機能を使用する場合の手順を図に示すと，次のようになります。

図8‒8　新規に通信暗号化機能を使用する場合の手順

図8‒9　ユーザーが操作するファイルの概要

図中の番号に従って説明します（図中の丸付き番号は，次に示す番号にそれぞれ対応しています）。

JP1/Baseで秘密鍵を作成する。※1

秘密鍵にパスフレーズを設定しないでください。パスフレーズ付きの秘密鍵は使用できません。

JP1/BaseでCSR（証明書署名要求）を作成する。※1

手順1で作成した秘密鍵を指定し，CSRを作成します。CN（Common Name）にマネージャーホスト名を設定してください。CNのマネージャーホスト名は，サーバ証明書のホスト名の検証（CNおよびSANの検証）で使用します。

サーバ証明書のホスト名の検証（CNおよびSANの検証）については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「12.11.4(2)　サーバ証明書のホスト名の検証（CNおよびSANの検証）」を参照してください。

CA（認証局）に手順2で作成したCSRを送付し，各証明書を発行してもらう。※1

手順2で作成したCSRをCAに送付し，サーバ証明書とルート証明書を発行してもらいます。

中間CA証明書がある場合は，中間CA証明書を取得します。

なお，CAから署名を受けた証明書ではなく，自己署名証明書を使用する場合はCSRをCAに送付しません。

JP1/Baseに秘密鍵，各証明書を配置する。※1※2

手順1で作成した秘密鍵，手順3で発行されたサーバ証明書およびルート証明書をサーバ側の任意のフォルダに配置します。

中間CA証明書がある場合は，サーバ証明書に証明書の階層構造に従って中間CA証明書をテキストエディターなどで結合します。

結合後のサーバ証明書は次のようになります。

-----BEGIN CERTIFICATE-----

サーバ証明書の内容

-----END CERTIFICATE-----

-----BEGIN CERTIFICATE-----

中間CA証明書の内容

-----END CERTIFICATE-----

JP1/Baseで通信暗号化機能を有効にする。※1

通信暗号化機能の設定手順を次に示します。

1. SSL通信定義ファイル（jp1bs_ssl.conf）を定義する。

SSL通信定義ファイルに，SSL通信を有効にするかどうか，およびサーバ証明書のファイル名やルート証明書の格納先など，SSL通信の設定情報を定義します。

SSL通信定義ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のSSL通信定義ファイルについて説明している章を参照してください。

2. SSL通信定義ファイルを引数にjbssetcnfコマンドを実行する。

jbssetcnfコマンドを実行すると，共通定義情報に設定内容が反映されます。反映される設定内容は，JP1/IM - Manager，JP1/AJS3，およびJP1/Baseで通信暗号化機能を実行するための設定情報です。

jbssetcnfコマンドについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/IM - Viewに手順3で発行されたルート証明書を配置する。※2

ルート証明書の格納場所

Viewパス¥conf¥ssl¥rootcer

JP1/IM - Viewはルート証明書のファイルを複数配置できます。

JP1/IM - Viewへのルート証明書の配置については，ユーザーは配置するルート証明書が，どのマネージャーホストに対応するルート証明書か区別する必要があります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「12.11.3(1)　マネージャーホストとビューアーホスト間の暗号化」を参照してください。

非暗号化通信するホストを設定するファイルを編集する。

非暗号化通信ホスト設定ファイルは，非暗号化通信をするホストを設定するファイルです。初期設定では，すべてのホストで非暗号化通信となる設定がされています。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「非暗号化通信ホスト設定ファイル（nosslhost.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

次の場合，他マネージャーホストにルート証明書を配置する。※2

他マネージャーホストからjcochstatコマンドの-hオプションで対処状況を変更する場合

他マネージャーホストで通信暗号化機能を使用していない場合は，通信暗号化機能を有効にし，他マネージャーホストのルート証明書ファイルに手順3で発行されたルート証明書を追加してください。

上位マネージャーでIM構成管理機能を使用する場合

上位マネージャーとなる他マネージャーホストのJP1/Baseに，手順3で発行されたルート証明書を配置します。 他マネージャーホストのJP1/Baseに，ルート証明書の格納場所（共通定義情報のCACERTIFICATEFILE）を設定する作業は必要ですが，通信暗号化機能を有効にする必要はありません。

他マネージャーホストで通信暗号化機能を使用している場合は，他マネージャーホストのルート証明書ファイルに手順3で発行されたルート証明書を追加してください。

他マネージャーホストにルート証明書を追加する場合は，追加するルート証明書をテキストエディターなどで結合します。

結合後のルート証明書ファイルは次のようになります。

-----BEGIN CERTIFICATE-----

ルート証明書の内容

-----END CERTIFICATE-----

-----BEGIN CERTIFICATE-----

ルート証明書の内容

-----END CERTIFICATE-----

注※1　詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

注※2　複数の証明書を結合する場合は，テキストエディターで証明書を開き，証明書を結合してください。

重要

JP1/IM - ManagerおよびJP1/Baseの起動中は，通信暗号化機能の設定は変更できません。有効期限切れに伴うサーバ証明書やルート証明書の入れ替えなどで，通信暗号化機能の設定を変更する場合は，JP1/IM - ManagerおよびJP1/Baseを停止してから変更してください。

設定後，通信暗号化機能が正しく設定できているかどうかを確認してください。確認手順については，「8.4.5　通信暗号化機能が正しく設定できているか確認する」を参照してください。

8.4.2　設定済みの証明書を変更する

設定済みの証明書を変更する場合，ユーザーがマネージャーホストとビューアーホストで変更する手順は次のとおりです。なお，マネージャーホストが複数ある場合はそれぞれで実施してください。

図8‒10　証明書を変更する場合の手順

図中の番号に従って説明します（図中の丸付き番号は，次に示す番号にそれぞれ対応しています）。

JP1/IM - View，JP1/IM - Managerを停止する。

JP1/Baseを停止する。

変更対象の秘密鍵，およびサーバ証明書を入れ替える。

手順3で入れ替えたサーバ証明書に対応するルート証明書に変更がある場合は，JP1/Baseのルート証明書を入れ替える。

秘密鍵，証明書のファイル名，または格納場所を変更した場合は，JP1/Baseで通信暗号化機能の設定をする（共通定義情報を編集する）。※1

JP1/Baseを起動する。

JP1/IM - Managerを起動する。

JP1/IM - Viewのルート証明書に変更がある場合は，JP1/IM - Managerのサーバ証明書を検証するためのルート証明書を入れ替える。※2※3

ルート証明書の格納場所

Viewパス¥conf¥ssl¥rootcer

JP1/IM - ViewからJP1/IM - Managerに再ログインする。

次の場合，他マネージャーホストのJP1/IM - Manager，およびJP1/Baseを停止する。

他マネージャーホストからjcochstatコマンドの-hオプションで対処状況を変更する場合

上位マネージャーでIM構成管理機能を使用する場合

次の場合，他マネージャーホストのルート証明書を入れ替える。※3

他マネージャーホストからjcochstatコマンドの-hオプションで対処状況を変更する場合

上位マネージャーでIM構成管理機能を使用する場合

ルート証明書に変更がある場合は，JP1/IM - Managerのサーバ証明書を検証するためのルート証明書を入れ替えます。なお，ルート証明書が結合されている場合は，対応するルート証明書だけ入れ替えます。

次の場合，ルート証明書のファイル名，または格納場所を変更するときは，他マネージャーホストのJP1/Baseで通信暗号化機能を設定する（共通定義情報を編集する）。※1

他マネージャーホストからjcochstatコマンドの-hオプションで対処状況を変更する場合

上位マネージャーでIM構成管理機能を使用する場合

次の場合，他マネージャーホストのJP1/IM - Manager，およびJP1/Baseを起動する。

他マネージャーホストからjcochstatコマンドの-hオプションで対処状況を変更する場合

上位マネージャーでIM構成管理機能を使用する場合

注※1　詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

注※2　詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「12.11.3(1)　マネージャーホストとビューアーホスト間の暗号化」を参照してください。

注※3　証明書を編集する場合は，テキストエディターで証明書を開き，編集してください。

設定後，通信暗号化機能が正しく設定できているかどうかを確認してください。確認手順については，「8.4.5　通信暗号化機能が正しく設定できているか確認する」を参照してください。

8.4.3　通信暗号化機能の使用を中止する

通信暗号化機能の使用を中止する場合，ユーザーがマネージャーホストとビューアーホストで変更する手順は次のとおりです。機能の使用を一時的にやめる場合は，手順4，手順7，および手順11は不要です。なお，マネージャーホストが複数ある場合はそれぞれで実施してください。

図8‒11　通信暗号化機能の使用を中止する場合の手順

図中の番号に従って説明します（図中の丸付き番号は，次に示す番号にそれぞれ対応しています）。

JP1/IM - Managerを停止する。

JP1/Baseを停止する。

JP1/Baseで通信暗号化機能を無効にする。※1

JP1/Baseで秘密鍵，および証明書を削除する。

JP1/Baseを起動する。

JP1/IM - Managerを起動する。

JP1/IM - Viewで，通信暗号化機能の使用を中止するJP1/IM - Managerのサーバ証明書を検証するためのルート証明書を削除する。※2

JP1/IM - Viewのルート証明書の削除については，ユーザーは削除するルート証明書が，どのマネージャーホストに対応するルート証明書か区別する必要があります。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「12.11.3(1)　マネージャーホストとビューアーホスト間の暗号化」を参照してください。

ルート証明書の格納場所

Viewパス¥conf¥ssl¥rootcer

機能の使用を中止するマネージャーホストに非暗号化通信する場合は，JP1/IM - Viewの定義ファイルに非暗号化通信するマネージャーホストのホスト名を記載する。

詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「非暗号化通信ホスト設定ファイル（nosslhost.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

JP1/IM - ViewからJP1/IM - Managerに再ログインする。

次の場合，他マネージャーホストのJP1/IM - Manager，およびJP1/Baseを停止する。

他マネージャーホストからjcochstatコマンドの-hオプションで対処状況を変更する場合

上位マネージャーでIM構成管理機能を使用する場合

次の場合，他マネージャーホストのルート証明書を削除する。※2

他マネージャーホストからjcochstatコマンドの-hオプションで対処状況を変更する場合

上位マネージャーでIM構成管理機能を使用する場合

通信暗号化機能の使用を中止するJP1/IM - Managerのサーバ証明書を検証するためのルート証明書を削除します。なお，ルート証明書が結合されている場合は，対応するルート証明書だけ削除します。

次の場合，配置してあるルート証明書をすべて削除したときは，JP1/Baseで通信暗号化機能の設定を削除する。（共通定義情報を編集する）※1

他マネージャーホストからjcochstatコマンドの-hオプションで対処状況を変更する場合

上位マネージャーでIM構成管理機能を使用する場合

次の場合，他マネージャーホストのJP1/IM - ManagerとJP1/Baseを起動する。

他マネージャーホストからjcochstatコマンドの-hオプションで対処状況を変更する場合

上位マネージャーでIM構成管理機能を使用する場合

注※1　詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

注※2　証明書を編集する場合は，テキストエディターで証明書を開き，編集してください。

設定後，通信暗号化機能が正しく設定できているかどうかを確認してください。確認手順については，「8.4.5　通信暗号化機能が正しく設定できているか確認する」を参照してください。

8.4.4　JP1/IM - Managerの設定

JP1/IM - Managerでの通信暗号化機能の有効・無効の設定，および証明書の配置の設定について説明します。

(1)　通信暗号化機能の有効・無効

通信暗号化機能の有効・無効は，JP1/Baseで設定する共通定義情報を参照します。

JP1/IM - Managerは起動時に，JP1/Baseで設定した共通定義情報を参照し起動します。JP1/Baseで設定する共通定義情報については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のSSL通信定義ファイルについて説明している章を参照してください。

また，JP1/IM - Managerの起動時にJP1/Base（マネージャーホスト）と通信暗号化機能の有効・無効が同じことを確認するためのメッセージを出力します。機能が有効の場合は，統合トレースログに「KAVB8810-I」のメッセージが出力され，機能が無効の場合は，統合トレースログに「KAVB8811-I」のメッセージが出力されます。通信暗号化機能の有効・無効の確認手順の詳細については，「8.4.5　通信暗号化機能が正しく設定できているか確認する」を参照してください。

(2)　SSLのバージョンや証明書の配置先の設定

SSLのバージョン，および証明書の配置先はJP1/Baseで設定する共通定義情報を参照します。JP1/Baseで設定する共通定義情報については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のSSL通信定義ファイルについて説明している章を参照してください。

(3)　JP1/IM - Manager用キーストア

秘密鍵またはJP1/IM - Manager用のキーストアを入手した場合，通信データを暗号化しても解読されるおそれがあるため，秘密鍵とJP1/IM - Manager用のキーストアは，JP1/IM - Managerの管理者が厳重に管理してください。秘密鍵またはJP1/IM - Manager用のキーストアを格納しているフォルダは，一般ユーザーは参照できないように設定してください。

JP1/IM - Manager用のキーストアは，JP1/IM - Managerが暗号化通信のために使用し，次のデータを格納しているファイルです。

秘密鍵

サーバ証明書

中間CA認証局証明書（使用する場合）

格納先は，マネージャーホストで次のとおりに設定されています。

物理ホストの場合

Windowsの場合：Managerパス¥conf¥ssl¥server.keystore

UNIXの場合：/etc/opt/jp1imm/conf/ssl/server.keystore

論理ホストの場合

Windowsの場合：共有フォルダ¥JP1IMM¥conf¥ssl¥server.keystore

UNIXの場合：共有ディレクトリ/jp1imm/conf/ssl/server.keystore

8.4.5　通信暗号化機能が正しく設定できているか確認する

通信暗号化機能が有効になっていること，または無効になっていることは次の手順で確認してください。なお，マネージャーホストが複数ある場合はそれぞれで実施してください。

マネージャーホストの統合トレースログを確認する。

通信暗号化機能が有効になっていることを確認する場合は，統合トレースログに「KAVB8810-I」のメッセージが出力されていることを確認してください。

通信暗号化機能が無効になっていることを確認する場合は，統合トレースログに「KAVB8811-I」のメッセージが出力されていることを確認してください。

JP1/IM - ViewからJP1/IM - Managerに接続できることを確認する。

セントラルコンソールにログインできることを確認してください。

セントラルスコープを使用する場合は，セントラルスコープにログインできることを確認してください。

IM構成管理を使用する場合は，IM構成管理にログインできることを確認してください。

ログインする手順はマニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「4.　JP1/IM - Managerへのログインとログアウト」を参照してください。

コマンド実行および自動アクションによるコマンド実行ができることを確認する。

マネージャーホストに対してJP1/IM - Viewの［コマンド実行］画面からコマンドを実行し，［実行結果］に実行終了を通知するメッセージ「KAVB2013-I」が表示されることを確認してください。

マネージャーホストに対して自動アクションよるコマンド実行をし，JP1/IM - Viewの［アクション結果］画面，または［アクション結果一覧］画面で，実行したアクションの状態が終了であることを確認してください。

コマンド実行の手順については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「7.1　コマンドを実行する」を参照してください。

自動アクションによるコマンド実行をする手順については，「4.5　自動アクションの設定」を参照してください。

IM構成同期ができることを確認する。

IM構成管理を使用して拠点マネージャーを管理する場合は，［IM構成管理］画面からIM構成同期を実行し，リモート監視構成の情報を収集できることを確認してください。

IM構成同期を実行する手順については「3.2.5　システムの階層構成の同期を取る」を参照してください。

9　ほかのJP1製品と連携するための設定

この章では，JP1/IMとほかのJP1製品を連携する場合の環境設定について説明します。

9.1　JP1/Service Supportと連携する

JP1/Service Supportと連携する場合には，JP1/Service Support画面呼び出しを設定する必要があります。

9.1.1　JP1/Service Support画面呼び出し設定

JP1/IM - ViewからJP1/Service Supportの［登録先プロセスワークボード選択］画面を呼び出す場合，JP1/IM - Viewのログイン先のJP1/IM - Manager（セントラルコンソール）が管理するインシデント手動登録定義ファイル（incident.conf）を編集する必要があります。また，インシデントの登録モードを3に設定した場合，任意のJP1イベントの属性や文字列をインシデントとして引き継ぐために，インシデント引き継ぎ情報設定ファイル（incident_info.conf）を編集する必要があります。

なお，WWWページ版のJP1/IM - ViewからJP1/Service Supportの［登録先プロセスワークボード選択］画面を呼び出す場合も，同様の設定が必要です。

JP1/Service Support画面の呼び出し設定をする手順を次に示します。

インシデント手動登録定義ファイル（incident.conf）をテキストエディターなどで編集する。

インシデントの登録モードを3に設定した場合，インシデント引き継ぎ情報設定ファイル（incident_info.conf）をテキストエディターなどで編集する。

インシデント手動登録定義ファイル（incident.conf）のSS_URL=に指定したポート番号について，ファイアウォールを通過できるよう設定する。

JP1/IM - Viewのマシンから，JP1/Service Supportのマシンに対して，ファイアウォールを通過できるようにします。

jco_spmd_reloadコマンドを実行するか，JP1/IM - Managerを再起動する。

JP1/IM - ViewからJP1/IM - Manager（セントラルコンソール）に再ログインする。

定義した内容が有効になります。

JP1/Service Supportを呼び出す際のURLの最大長は2,046文字です。インシデントの登録モードを2に設定した場合イベントIDを引き継ぐため，登録モードを1に設定した場合より，引き継げるメッセージが短くなります。メッセージが途中で切れている場合は，［イベント詳細］画面に表示されているメッセージをJP1/Service Supportにコピー&ペーストしてください。

インシデント手動登録定義ファイル（incident.conf）の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「インシデント手動登録定義ファイル（incident.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

インシデント引き継ぎ情報設定ファイル（incident_info.conf）の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「インシデント引き継ぎ情報設定ファイル（incident_info.conf）」（2.　定義ファイル）を参照してください。

9.2　JP1/Navigation Platformと連携する

JP1/Navigation Platformと連携する場合には，イベントガイド情報ファイルの，イベントガイドメッセージファイルのURLを設定する必要があります。

イベントガイド情報ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「イベントガイド情報ファイル（jco_guide.txt）」（2.　定義ファイル）を参照してください。URLの設定の詳細については，JP1/Navigation PlatformのマニュアルのJP1製品からナビゲーションプラットフォームを呼び出すためのURLについて説明されている個所を参照してください。

シングルサインオンで業務コンテンツ（運用手順）を参照するためには，JP1/IM - ManagerとJP1/Navigation Platformの認証サーバを同一にしてください。また，認証サーバのJP1/Baseのバージョンは，10-10以降を指定してください。

シングルサインオンで業務コンテンツ（運用手順）を参照できる場合の組み合わせを次の表に示します。

表9‒1　シングルサインオンで業務コンテンツ（運用手順）を参照できる場合の組み合わせ

バージョン

JP1/IM - Viewが10-00以前

JP1/IM - Viewが10-10以降

JP1/IM - NPが10-00

(uCNP09-50)

JP1/IM - NPが10-10

(uCNP09-60)

JP1/IM - NPが10-50以降※1

(HNP10-00以降)

JP1/IM - NPが10-00

(uCNP09-50)

JP1/IM - NPが10-10

(uCNP09-60)

JP1/IM - NPが10-50以降※1

(HNP10-00以降)

JP1/IM - Managerが10-00以前

×

×

JP1/IM - Managerが10-10以降

×

×

○※2

（凡例）

○：シングルサインオンで業務コンテンツ（運用手順）を表示できる

×：シングルサインオンで業務コンテンツ（運用手順）を表示できない（JP1/IM - Navigation Platformのログイン画面が表示される）

注※1

JP1/IM - NPの製品名称は，11-00以降，JP1/Navigation Platformに変更になります。

注※2

セントラルコンソールのイベントガイドメッセージファイルに，シングルサインオン対応URLを記述しておく必要があります。

9.3　JP1/IM - Rule Operationと連携する

JP1/IM - Rule Operationと連携する場合には，次に示す設定をする必要があります。

JP1/IM - Rule Operation連携機能の有効設定

JP1/IM - Rule Operationへの通知設定

［イベントコンソール］画面での通知確認設定

9.3.1　JP1/IM - Rule Operation連携機能の有効設定

JP1/IM - Rule Operation連携機能を有効にするための設定手順を次に示します。なお，次の手順は，順不同で実行できます。また，引数を並べて実行することで，一度で設定を完了させることもできます。

JP1/IM - Rule Operation連携機能を有効にする。

次のコマンドを実行します。

jcoimdef -rule ON

JP1/IM - Rule Operationホストを指定する。

次のコマンドを実行します。

jcoimdef -rulehost JP1/IM - Rule Operationホスト名

JP1/IM - Rule Operationにルール起動要求するイベントの発生を通知するJP1ユーザーを指定する。

次のコマンドを実行します。

jcoimdef -ruleuser JP1ユーザー名

JP1/IM - Managerを起動させたまま，jcoimdefコマンドの-ruleオプションで，JP1/IM - Rule Operation連携機能を有効または無効に設定変更した場合は，JP1/IM - Managerの再起動が必要です。また，接続中のJP1/IM - Viewも再起動が必要です。

JP1/IM - Managerを起動させたまま，jcoimdefコマンドの-rulehostオプションでJP1/IM - Rule Operationホストの指定を変更する場合や，jcoimdefコマンドの-ruleuserオプションでJP1/IM - Rule Operationにルール起動要求のイベントの発生を通知するJP1ユーザーの指定を変更する場合は，jcoimdefコマンドに-iオプションを指定して実行するか，jco_spmd_reloadコマンドを実行してください。接続中のJP1/IM - View の再起動は必要ありません。

jcoimdefコマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」（1.　コマンド）を参照してください。

9.3.2　JP1/IM - Rule Operationへの通知設定

JP1/IM - Rule Operationへの通知は，自動アクションを利用して実行します。自動アクションの実行内容を次のように設定する以外は，通常の自動アクションと同じですので，「4.5　自動アクションの設定」を参考に設定してください。

GUIによる設定の場合：

［アクション詳細設定］画面の設定項目［実行内容］で［ルール］を選択する。

定義ファイルによる設定の場合：

自動アクション定義ファイル（actdef.conf）内の自動アクション定義パラメーターの設定項目「アクション」で「<RULE>」と指定する。設定項目「u=ユーザー名」，「e=環境変数ファイル名」および「d=実行先ホスト名|グループ名」は指定しない。

JP1/IM - Rule Operationへの通知設定について

［アクション詳細設定］画面について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「2.33.1　［アクション詳細設定］画面」

自動アクション定義ファイル（actdef.conf）について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「自動アクション定義ファイル（actdef.conf）」（2.　定義ファイル）

重要

JP1/IM - Rule Operationへの通知をやめる場合は，JP1/IM - Rule Operationへ通知設定しているアクションを自動アクションの定義から削除してください。

jcoimdefコマンドの-ruleオプションでJP1/IM - Rule Operation連携機能を無効に設定しても，JP1/IM - Rule Operationへ通知設定しているアクションは，通常の自動アクションとして実行されてしまいます。

9.3.3　［イベントコンソール］画面での通知確認設定

［イベントコンソール］画面でJP1/IM - Rule Operationへの通知確認をする場合には，次に示す手順で［イベントコンソール］画面に［アクション種別］が表示されるように設定する必要があります。

JP1/IM - ViewでJP1/IM - Rule Operation連携機能が有効になっているJP1/IM - Manager（セントラルコンソール）にログインする。

［イベントコンソール］画面が表示されます。

［イベントコンソール］画面のメニューバーから［オプション］−［ユーザー環境設定］を選択する。

［ユーザー環境設定］画面が表示されます。

［ユーザー環境設定］画面の［表示できる項目］から「アクション種別」を選択し，［->］ボタンをクリックし，［表示項目］に移動する。

［OK］ボタンをクリックする。

［ユーザー環境設定］画面については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「2.24　［ユーザー環境設定］画面」を参照してください。

9.4　JP1/AJSと連携する

JP1/AJSと連携する場合の設定について説明します。

9.4.1　モニター起動でJP1/AJSの画面を起動するための設定

モニター起動の設定については，「4.17　連携製品のモニター起動の設定」およびJP1/AJSのマニュアルを参照してください。

9.4.2　［統合機能メニュー］画面からJP1/AJSの画面を起動するための設定

JP1/AJS - Viewは，デフォルトで［統合機能メニュー］画面に表示されています。JP1/IM - Viewと同ホストにJP1/AJS - Viewをインストールすると［統合機能メニュー］画面からJP1/AJS - Viewを起動できます。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「7.3.2　［統合機能メニュー］画面から操作できる機能」を参照してください。また，統合機能メニューの設定については，「4.18　統合機能メニューの設定」を参照してください。

9.4.3　イベントガイド情報からモニター画面を表示するための設定

イベントガイド情報のURLからJP1/AJS - Web Consoleのモニター画面を表示する場合は，JP1/AJS - Web Console連携用のURLをイベントガイドメッセージファイルに記載する必要があります。

設定の詳細については，JP1/AJSのマニュアルを参照してください。

9.4.4　自動アクションの送信メールからモニター画面を表示するための設定

自動アクションの送信メールからモニター画面を表示する場合は，JP1/AJS - Web Consoleのモニター画面のURLをメール本文に記載する必要があります。

設定の詳細については，JP1/AJSのマニュアルを参照してください。

9.5　JP1/PFMと連携する

JP1/PFMと連携する場合の設定について説明します。

9.5.1　モニター起動でJP1/PFMの画面を起動するための設定

モニター起動の設定については，「4.17　連携製品のモニター起動の設定」およびJP1/PFMのマニュアルを参照してください。

9.5.2　［統合機能メニュー］画面からJP1/PFMの画面を起動するための設定

統合機能メニューの設定については，「4.18　統合機能メニューの設定」およびJP1/PFMのマニュアルを参照してください。

9.5.3　事象発生元ホストの性能レポートを表示する場合の設定

事象発生元ホストの性能レポート表示機能を使用するには，性能レポート表示定義ファイルに接続先のJP1/PFM - Web ConsoleのURLを定義する必要があります。

設定の詳細については，JP1/PFMのマニュアルを参照してください。

索引

数字

1回の監視間隔で収集できるログのサイズの設定（UNIXの場合）[1]

1回の監視間隔で収集できるログのサイズの設定（Windowsの場合）[1]

C

Cosminexus

連携用のセットアップ[1]

CSVファイルを編集して［監視ツリー］画面を作成[1]

H

HiRDB

汎用監視オブジェクトの作成例[1]

連携用のセットアップ[1]

Hitachi PP Installer（UNIXの場合）[1]

Hitachi PP Installerの起動[1]

Hitachi PP Installerの使用方法（UNIXの場合）[1]

HTTPサーバのインストール[1]

HTTPサーバの設定[1]

I

IM構成管理

仮想化システム構成の設定[1]

管理情報のインポート・エクスポート[1]

機能を使用するための設定（UNIXの場合）[1]

機能を使用するための設定（Windowsの場合）[1]

システムの階層構成の設定[1]

ホストの登録[1]

IM構成管理DBの設定（UNIXの場合）[1]

IM構成管理DBの設定（Windowsの場合）[1]

［IM構成管理］画面，［IM構成編集］画面，および［プロファイル表示/編集］画面起動時の画面表示設定履歴機能の使用可否[1]

IM構成管理で仮想化構成を管理する[1]

IM構成管理の［ログイン］画面の接続先ホスト入力履歴数[1]

IM構成管理の［ログイン］画面の接続ユーザー入力履歴数[1]

IM構成管理を使用しない場合のJP1イベントの転送設定（UNIXの場合）[1]

IM構成管理を使用しない場合のJP1イベントの転送設定（Windowsの場合）[1]

IM構成管理を使用しない場合のイベントサービスの定義情報の収集と配布（UNIXの場合）[1]

IM構成管理を使用しない場合のイベントサービスの定義情報の収集と配布（Windowsの場合）[1]

IM構成管理を使用しない場合のシステムの階層構成の設定（UNIXの場合）[1]

IM構成管理を使用しない場合のシステムの階層構成の設定（Windowsの場合）[1]

IM構成管理を使用する場合のJP1イベントの転送設定（UNIXの場合）[1]

IM構成管理を使用する場合のJP1イベントの転送設定（Windowsの場合）[1]

IM構成管理を使用する場合のイベントサービスの定義情報の収集と配布（UNIXの場合）[1]

IM構成管理を使用する場合のイベントサービスの定義情報の収集と配布（Windowsの場合）[1]

IM構成管理を使用する場合のシステムの階層構成の設定（UNIXの場合）[1]

IM構成管理を使用する場合のシステムの階層構成の設定（Windowsの場合）[1]

IM構成管理・ビューアーのセットアップ[1]

IM構成管理・ビューアーのセットアップ（Windowsの場合）[1]

IM構成管理・ビューアーの動作カスタマイズ[1]

IMデータベースの更新（UNIXの場合）[1]

IMデータベースの更新（Windowsの場合）[1]

IMデータベースの構築（UNIXの場合）[1]

IMデータベースの構築（Windowsの場合）[1]

IMデータベースを構築するための準備（UNIXの場合）[1]

IMデータベースを構築するための準備（Windowsの場合）[1]

IPアドレス[1]

J

［Javaコンソール］画面の表示設定[1]

jcfview.conf[1]

JP1/AJS

システム監視オブジェクトの作成例[1]

連携用のセットアップ[1]

JP1/AJSと連携する[1]

JP1/Base

JP1ユーザーの操作権限の設定（UNIXの場合）[1]

JP1ユーザーの操作権限の設定（Windowsの場合）[1]

JP1ユーザーの登録（UNIXの場合）[1]

JP1ユーザーの登録（Windowsの場合）[1]

イベントサービス機能の設定（UNIXの場合）[1]

イベントサービス機能の設定（Windowsの場合）[1]

イベントサービスの登録ホスト名をFQDN形式で利用する場合の設定（UNIXの場合）[1]

イベントサービスの登録ホスト名をFQDN形式で利用する場合の設定（Windowsの場合）[1]

インストール[1]、[2]

言語環境設定の確認[1]

コマンド実行環境の設定（UNIXの場合）[1]

コマンド実行環境の設定（Windowsの場合）[1]

サービスの起動順序の設定（Windowsの場合）[1]

障害に備えた設定（UNIXの場合）[1]

障害に備えた設定（Windowsの場合）[1]

通信の制御[1]

認証サーバの指定（UNIXの場合）[1]

認証サーバの指定（Windowsの場合）[1]

プライマリー認証サーバの設定情報のコピー（UNIXの場合）[1]

プライマリー認証サーバの設定情報のコピー（Windowsの場合）[1]

ユーザー認証の設定（UNIXの場合）[1]

ユーザー認証の設定（Windowsの場合）[1]

ユーザーマッピングの設定（UNIXの場合）[1]

ユーザーマッピングの設定（Windowsの場合）[1]

JP1/BaseおよびJP1/IM - Managerの起動[1]

JP1/BaseおよびJP1/IM - Managerの新規インストール（UNIXの場合）[1]

JP1/BaseおよびJP1/IM - Managerの新規インストール（Windowsの場合）[1]

JP1/Cm2/NNM

連携用のセットアップ[1]

JP1/Cm2/SSO

汎用監視オブジェクトの作成例[1]

汎用監視オブジェクトの作成例（Cosminexus業務のリソース監視）[1]

連携用のセットアップ[1]

JP1/IM

IM構成管理・ビューアーのセットアップ（Windowsの場合）[1]

IMデータベースの構築（UNIXの場合）[1]

IMデータベースの構築（Windowsの場合）[1]

JP1/Baseによる通信の制御[1]

JP1/IM - Managerのセットアップ（UNIXの場合）[1]

JP1/IM - Managerのセットアップ（Windowsの場合）[1]

JP1/IM - Rule Operationと連携する[1]

JP1/IM - Viewのセットアップ（Windowsの場合）[1]

JP1/IMのイベント取得時の動作設定[1]

JP1イベントのフィルタリングの設定[1]

WWWページ版のJP1/IM - Viewを使用する場合の設定[1]

アンインストール（UNIXの場合）[1]

アンインストール（Windowsの場合）[1]

イベントガイド情報の編集[1]

インストール（UNIXの場合）[1]

インストール（Windowsの場合）[1]

インストールとセットアップ（UNIXの場合）[1]

インストールとセットアップ（Windowsの場合）[1]

インストールとセットアップの流れ（UNIXの場合）[1]

インストールとセットアップの流れ（Windowsの場合）[1]

インストール前に必要な作業（UNIXの場合）[1]

インストール前に必要な作業（Windowsの場合）[1]

ガイド情報の編集[1]

監視ツリーをGUIで作成する[1]

クラスタ運用時の注意事項（UNIXの場合）[1]

クラスタ運用時の注意事項（Windowsの場合）[1]

クラスタ運用の概要（UNIXの場合）[1]

クラスタ運用の概要（Windowsの場合）[1]

クラスタ運用の環境設定の流れ（UNIXの場合）[1]

クラスタ運用の環境設定の流れ（Windowsの場合）[1]

クラスタシステムでの運用と環境構築（UNIXの場合）[1]

クラスタシステムでの運用と環境構築（Windowsの場合）[1]

システムの階層構成の設定[1]

自動アクションの設定[1]

セットアップ内容の設計（UNIXの場合）[1]

セットアップ内容の設計（Windowsの場合）[1]

セントラルコンソールの設定[1]

セントラルスコープの環境設定の概要[1]

セントラルスコープの設定[1]

セントラルスコープの動作環境の設定[1]

相関イベント発行の設定[1]

対処状況変更時のJP1イベント発行の設定[1]

通信[1]

統合機能メニューの設定[1]

ネットワーク構成に応じた運用と環境構築[1]

［ビジュアル監視］画面をGUIで作成する[1]

ファイアウォール環境での運用[1]

複数ネットワークでの運用[1]

ほかのJP1製品と連携するための設定[1]

ホスト情報の登録[1]

保存したCSVファイルを編集して［監視ツリー］画面を作成[1]

連携製品のモニター起動の設定[1]

ログインユーザーごとのJP1/IM - Viewの設定[1]

JP1/IM - Manager

アンインストール（UNIXの場合）[1]、[2]

アンインストール（Windowsの場合）[1]、[2]

インストール（UNIXの場合）[1]

インストール（Windowsの場合）[1]

サービスおよびプロセス（クラスタシステム）[1]、[2]

自動起動（UNIXの場合）[1]

自動終了（UNIXの場合）[1]

障害に備えた設定（UNIXの場合）[1]

障害に備えた設定（Windowsの場合）[1]

セットアップ（UNIXの場合）[1]

セットアップ（Windowsの場合）[1]

セットアッププログラムの実行（UNIXの場合）[1]

JP1/IM - Managerの設定[1]

JP1/IM - Rule Operation

設定する[1]

セットアップ（JP1/IM - View）（Windowsの場合）[1]

通知設定[1]

連携機能の有効設定[1]

連携用のセットアップ（JP1/IM - View）（Windowsの場合）[1]

連携用のセットアップ（Windows）[1]

JP1/IM - View

JP1/IM - Viewの動作カスタマイズ（Windowsの場合）[1]

アンインストール（Windowsの場合）[1]、[2]

インストール（Windowsの場合）[1]

障害に備えた設定（Windowsの場合）[1]

セットアップ（Windowsの場合）[1]

JP1/IM - Viewの動作カスタマイズ（Windowsの場合）[1]

JP1/IM - ManagerおよびJP1/Baseのアンインストール（UNIXの場合）[1]

JP1/IM - ManagerおよびJP1/Baseのアンインストール（Windowsの場合）[1]

JP1/IM - Viewの設定項目[1]

JP1/IM - Viewの設定手順[1]

JP1/Navigation Platformと連携する[1]

JP1/NETM/DM

リモートインストール（UNIX）[1]

リモートインストール（Windows）[1]

連携用のセットアップ[1]

JP1/PAM

連携用のセットアップ[1]

JP1/PFM

連携用のセットアップ[1]

JP1/PFMと連携する[1]

JP1/ServerConductor

連携用のセットアップ[1]

JP1/Service Supportと連携する[1]

jp1cohasetup.exe[1]

jp1cshasetup.exe[1]

JP1イベント

表示手順[1]

JP1イベントの表示色の設定[1]

JP1イベントのフィルタリングの設定[1]

JP1がサポートする範囲（クラスタ運用）[1]

JP1ユーザー

操作権限の設定（UNIXの場合）[1]

操作権限の設定（Windowsの場合）[1]

登録（UNIXの場合）[1]

登録（Windowsの場合）[1]

K

KVMが起動するホストとのSSH接続を設定する（UNIXの場合）[1]

KVMが起動するホストとのSSH接続を設定する（Windows環境の場合）[1]

M

MIMEタイプの追加[1]

N

NAT[1]

NetBIOS（NetBIOS over TCP/IP）の設定（Windowsの場合）[1]

O

OSの環境構築[1]、[2]

S

SSHの設定（UNIXの場合）[1]

SSHの設定（Windowsの場合）[1]

T

tuning.conf[1]

V

vCenterの通信種別を変更する[1]

VMware ESXの通信種別を変更する[1]

W

WMIの設定（Windowsの場合）[1]

WWWブラウザーの起動パスの設定[1]

WWWブラウザーの設定[1]

WWWページ版でのタイムアウト時間の設定[1]

WWWページ版のJP1/IM - View

使用する場合の設定[1]

WWWページ版のJP1/IM - ViewのURLの設定[1]

あ

［アクション結果一覧］画面起動可否の設定[1]

アドレス変換(NAT)の対応[1]

アンインストール

UNIX[1]、[2]

Windows[1]

アンインストール（Windowsの場合）

Windows[1]

アンインストール時の注意事項（UNIXの場合）[1]

アンインストール時の注意事項（Windowsの場合）[1]

アンインストール手順（UNIXの場合）[1]

アンインストール手順（Windowsの場合）[1]

暗号化通信の構築[1]

い

イベントガイド情報

編集[1]

イベントガイド情報からモニター画面を表示するための設定[1]

イベントガイド情報の編集の手順[1]

［イベントコンソール］画面起動時の［アクション結果一覧］画面起動可否の設定[1]

［イベントコンソール］画面起動時の［統合機能メニュー］画面起動可否の設定[1]

イベントサービス

設定（UNIXの場合）[1]

設定（Windowsの場合）[1]

イベントサービスの登録ホスト名をFQDN形式で利用する場合の設定（UNIXの場合）[1]

イベントサービスの登録ホスト名をFQDN形式で利用する場合の設定（Windowsの場合）[1]

イベント取得フィルター

共通除外条件を設定する[1]

切り替えて設定する[1]

設定する[1]

バージョンアップ時の設定をする[1]

一つだけ設定する[1]

イベント取得フィルター（互換用）を設定する[1]

イベント取得フィルターの位置の変更[1]

イベントレポート出力の出力形式の指定[1]、[2]

インストール

HTTPサーバ[1]

UNIX[1]

作業の流れ（UNIXの場合）[1]

作業の流れ（Windowsの場合）[1]

前提作業（UNIXの場合）[1]

前提作業（Windowsの場合）[1]

前提プログラム（UNIXの場合）[1]

前提プログラム（Windowsの場合）[1]

手順（UNIXの場合）[1]

手順（Windowsの場合）[1]

インストール（Windowsの場合）

Windows[1]

インストール時の注意事項（UNIXの場合）[1]

インストール時の注意事項（Windowsの場合）[1]

インストール直後に必要な設定（UNIXの場合）[1]

インストール直後に必要な設定（Windowsの場合）[1]

インストールとセットアップの流れ（UNIXの場合）[1]

インストールとセットアップの流れ（Windowsの場合）[1]

え

エイリアス名[1]

エージェントのプロファイル更新通知機能[1]、[2]

エクスポート・インポート機能によるシステム構成の設定（UNIXの場合）[1]

か

ガイド情報

編集[1]

編集の手順[1]

各種インストールについて（Windowsの場合）[1]

確認する

JP1/Baseの言語環境設定の確認[1]

カスタマイズした監視ツリーのマネージャーへの反映[1]

カスタマイズした監視ツリーのローカルホストへの保存[1]

仮想化システム構成の管理および監視のための設定（UNIXの場合）[1]

仮想化システムの構成情報を収集する[1]

環境変数ファイルの設定[1]

監視オブジェクト

作成例[1]

監視オブジェクトDB

自動バックアップ・リカバリー設定[1]、[2]

監視ツリー

CSVファイルを編集して［監視ツリー］画面を作成[1]

GUIで作成する[1]

カスタマイズしたツリーをマネージャーへ反映する[1]

カスタマイズしたツリーをローカルホストへ保存する[1]

カスタマイズする[1]

監視範囲の設定をする[1]

既存の設定を取得する[1]

サーバからの取得[1]

自動生成する[1]

ビジュアルアイコンを使用するための設定[1]

編集画面の起動[1]

連携製品のセットアップ[1]

ローカルに保存した（CSVファイル）の取得[1]

［監視ツリー］画面のツールバーのカスタマイズ[1]

監視ノード

監視ツリーから削除[1]

監視ツリーでの移動[1]

監視ツリーでの検索[1]

監視ツリーでの属性設定[1]

監視ツリーへ追加[1]

［ビジュアル監視］画面から削除[1]

［ビジュアル監視］画面での監視状態変更[1]

［ビジュアル監視］画面での検索[1]

［ビジュアル監視］画面での属性設定[1]

［ビジュアル監視］画面へ追加[1]

監視ノードのアイコンの移動を抑止するための設定[1]

監視ノード名および監視ノードアイコン余白の表示を抑止するための設定[1]

監視ノード名の状態色および監視ノードの状態色の設定[1]

監視範囲の設定[1]

管理対象ホストのコマンド実行機能の設定（UNIXの場合）[1]

管理対象ホストのコマンド実行機能の設定（Windowsの場合）[1]

き

既存の監視ツリーの取得[1]

共通除外条件の基本モードと拡張モードの切り替え[1]

共通除外条件の設定（共通除外条件拡張定義ファイルおよびjcochfilterコマンドを使用する場合）[1]

共通除外条件の設定（［共通除外条件設定］画面または［共通除外条件設定(拡張)］画面を使用する場合）[1]

共通除外条件を設定する[1]

共通定義情報[1]、[2]

共通定義情報の設定（クラスタシステム）[1]、[2]

共通定義への言語環境設定[1]

業務グループ

参照・操作制限の設定[1]

業務グループからホストを削除する[1]

業務グループにホストを追加する[1]

業務グループの参照・操作制限の設定[1]

業務グループの設定[1]

共有ディスク[1]

共有ディスク上のファイル構成[1]、[2]

前提条件[1]

く

クライアントアプリケーションの実行環境の設定（UNIXの場合）[1]

クライアントアプリケーションの実行環境の設定（Windowsの場合）[1]

クラスタ運用時の注意事項（UNIXの場合）[1]

クラスタ運用時の注意事項（Windowsの場合）[1]

クラスタ運用でのJP1/IMの構成の概要[1]、[2]

クラスタ環境でのIMデータベースの更新（UNIXの場合）[1]

クラスタ環境でのIMデータベースの更新（Windowsの場合）[1]

クラスタシステム

JP1/IMの構成（UNIXの場合）[1]

JP1/IMの構成（Windowsの場合）[1]

概要（UNIXの場合）[1]

概要（Windowsの場合）[1]

クラスタ運用[1]

クラスタ運用時の注意事項（UNIXの場合）[1]

クラスタ運用時の注意事項（Windowsの場合）[1]

クラスタ運用の概要（UNIXの場合）[1]

クラスタ運用の概要（Windowsの場合）[1]

クラスタ運用の環境設定の流れ（UNIXの場合）[1]

クラスタ運用の環境設定の流れ（Windowsの場合）[1]

クラスタ運用の前提条件（UNIXの場合）[1]

クラスタ運用の前提条件（Windowsの場合）[1]

クラスタシステムでの運用と環境構築（UNIXの場合）[1]

クラスタシステムでの運用と環境構築（Windowsの場合）[1]

クラスタソフト[1]

クラスタソフトへの登録（新規インストール・セットアップ）（Windowsの場合）[1]

新規インストール・セットアップでのクラスタソフトへの登録（UNIXの場合）[1]

論理ホスト[1]

論理ホストの新規インストール・セットアップ（UNIXの場合）[1]

論理ホストの新規インストール・セットアップ（Windowsの場合）[1]

論理ホストのバージョンアップインストール・セットアップ（UNIXの場合）[1]

論理ホストのバージョンアップインストール・セットアップ（Windowsの場合）[1]

クラスタソフトに登録するスクリプトの作成（UNIXの場合）[1]

繰り返しイベントの監視抑止の設定[1]

繰り返しイベントの集約

設定[1]

クリップボードへのコピー可否の設定[1]

け

言語コード[1]

検索時のイベント取得件数[1]

こ

更新間隔[1]

更新時のイベント取得件数[1]

構成定義

情報の削除（UNIXの場合）[1]

情報の削除（Windowsの場合）[1]

情報の設定での注意事項（UNIXの場合）[1]

情報の設定での注意事項（Windowsの場合）[1]

情報の変更（UNIXの場合）[1]

情報の変更（Windowsの場合）[1]

構成定義情報の設定での注意事項（UNIXの場合）[1]

構成定義情報の設定での注意事項（Windowsの場合）[1]

構成例1（クラスタ運用なし，JP1/IM - View接続）[1]

構成例2（クラスタ運用なし，コマンド実行）[1]

構成例3（クラスタ運用，JP1/IM - View接続）[1]

構成例4（クラスタ運用，コマンド実行）[1]

コマンド実行

実行環境の設定をする（UNIXの場合）[1]

実行環境の設定をする（Windowsの場合）[1]

コマンドでの設定変更（UNIXの場合）[1]

コマンドでの設定変更（Windowsの場合）[1]

固有の拡張属性の表示および指定の設定[1]

固有の属性付加の設定[1]

さ

サーバ応答待ちのタイムアウト時間[1]

サーバからの監視ツリーの取得[1]

サーバからの［ビジュアル監視］画面の取得[1]

サービスの起動順序の設定（Windowsの場合）[1]

作業の流れ

インストールとセットアップ（UNIXの場合）[1]

インストールとセットアップ（Windowsの場合）[1]

参照・操作制限の設定[1]

し

事象発生元ホストの性能レポートを表示する場合の設定[1]

システム環境

構築（UNIXの場合）[1]

構築（Windowsの場合）[1]

システム監視オブジェクト

作成例（JP1/AJSのジョブネット監視）[1]

システム構成定義情報の削除（UNIXの場合）[1]

システム構成定義情報の削除（Windowsの場合）[1]

システム構成定義情報の設定（UNIXの場合）[1]

システム構成定義情報の設定（Windowsの場合）[1]

システム構成定義情報の変更（UNIXの場合）[1]

システム構成定義情報の変更（Windowsの場合）[1]

システム構成の設定（IM構成管理を使用する場合）

仮想化システム構成の管理および監視のための設定（Windowsの場合）[1]

システム構成の設定（IM構成管理を使用する場合）（UNIXの場合）

IM構成管理・ビューアーによるシステム構成の設定（UNIXの場合）[1]

システム構成の設定（IM構成管理を使用する場合）（Windowsの場合）

IM構成管理・ビューアーによる設定（Windowsの場合）[1]

エクスポート・インポート機能による設定（Windowsの場合）[1]

システムの階層構成の反映応答待ちタイムアウト時間[1]

自動アクション

実行環境の設定をする[1]

実行状況監視の設定をする[1]

実行条件の設定をする[1]

実行内容の設定をする[1]

実行抑止の設定をする[1]

設定する[1]

自動アクション定義ファイルの更新[1]、[2]

自動アクションの送信メールからモニター画面を表示するための設定[1]

自動起動（UNIXの場合）[1]

自動終了（UNIXの場合）[1]

重大度変更機能の設定[1]

集約

繰り返しイベントの集約設定[1]

重要イベントフィルター

設定する[1]

障害発生時の資料採取の準備[1]、[2]

状態変更イベント

状態変更イベント件数の上限監視の設定[1]

証明書を組み込む[1]

新規インストール時の共通定義情報のコピー（UNIXの場合）[1]

新規インストール時の共通定義情報のコピー（Windowsの場合）[1]

新規インストール時の物理ホスト環境のセットアップ（UNIXの場合）[1]

新規インストール時の物理ホスト環境のセットアップ（Windowsの場合）[1]

新規インストール時の論理ホスト環境（実行系）のセットアップ（UNIXの場合）[1]

新規インストール時の論理ホスト環境（実行系）のセットアップ（Windowsの場合）[1]

新規インストール時の論理ホスト環境（待機系）のセットアップ（UNIXの場合）[1]

新規インストール時の論理ホスト環境（待機系）のセットアップ（Windowsの場合）[1]

新規に通信暗号化機能を使用する[1]

せ

正規表現

選択（設定）[1]

設定済みの証明書を変更する[1]

設定する

JP1/Baseの障害に備えた設定（UNIXの場合）[1]

JP1/Baseの障害に備えた設定（Windowsの場合）[1]

JP1/IM - Managerの障害に備えた設定（UNIXの場合）[1]

JP1/IM - Managerの障害に備えた設定（Windowsの場合）[1]

JP1/IM - Viewの障害に備えた設定（Windowsの場合）[1]

JP1/IM - Viewの動作（Windowsの場合）[1]

JP1/IMのイベント取得時の動作設定[1]

JP1/IMの各プログラムのアンインストール（UNIXの場合）[1]

JP1/IMの各プログラムのアンインストール（Windowsの場合）[1]

JP1/IMの各プログラムのインストール（UNIXの場合）[1]

JP1/IMの各プログラムのインストール（Windowsの場合）[1]

JP1イベント受信時に監視オブジェクトを初期化するための設定[1]

JP1イベントの対処済み時に状態変更イベントを自動で削除する[1]

JP1イベントのフィルタリング[1]

WWWブラウザーの起動パス[1]

WWWページ版のJP1/IM - View[1]

イベントガイド機能[1]

［イベントコンソール］画面起動時の［アクション結果一覧］画面起動可否[1]

［イベントコンソール］画面起動時の［統合機能メニュー］画面起動可否[1]

イベントサービス機能（JP1/Base）（UNIXの場合）[1]

イベントサービス機能（JP1/Base）（Windowsの場合）[1]

イベント取得フィルター[1]

イベント取得フィルターの位置の変更[1]

ガイド情報の編集[1]

カスタマイズした監視ツリーをマネージャーへ反映[1]

カスタマイズした監視ツリーをローカルホストへ保存[1]

カスタマイズした［ビジュアル監視］画面をマネージャーへ反映[1]

カスタマイズした［ビジュアル監視］画面をローカルホストへ保存[1]

監視オブジェクトDBの自動バックアップ・リカバリー[1]、[2]

［監視ツリー］画面のツールバーのカスタマイズ[1]

監視ツリーから監視ノードの削除[1]

監視ツリーでの監視ノードの検索[1]

監視ツリーでの監視ノードの属性[1]

監視ツリーのカスタマイズ[1]

監視ツリーの監視ノードの移動[1]

監視ツリーの自動生成[1]

監視ツリーの編集画面の起動[1]

監視ツリーへの監視ノードの追加[1]

監視ノードのアイコンの移動を抑止するための設定[1]

監視ノード名および監視ノードアイコン余白の表示を抑止するための設定[1]

監視ノード名の状態色および監視ノードの状態色の設定[1]

監視範囲[1]

既存の監視ツリーの取得[1]

既存の［ビジュアル監視］画面の取得[1]

クラスタ運用環境（UNIXの場合）[1]

クラスタ運用環境（Windowsの場合）[1]

クラスタ運用環境の設定変更（UNIXの場合）[1]

クラスタ運用環境の設定変更（Windowsの場合）[1]

クリップボードへのコピー可否[1]

コマンド実行環境（JP1/Base）（UNIXの場合）[1]

コマンド実行環境（JP1/Base）（Windowsの場合）[1]

サービスの起動順序（JP1/Base）（Windowsの場合）[1]

自動アクション[1]

自動アクション機能の実行環境[1]

自動アクションの実行条件および実行内容[1]

自動起動（UNIXの場合）[1]

自動終了（UNIXの場合）[1]

重要イベントフィルター[1]

状態変更イベント件数の上限監視[1]

状態変更条件メモリー常駐機能[1]

資料採取の準備[1]、[2]

セントラルコンソール[1]

セントラルスコープ[1]

セントラルスコープの機能を使用するための設定（UNIXの場合）[1]

セントラルスコープの機能を使用するための設定（Windowsの場合）[1]

セントラルスコープの動作環境[1]

相関イベント発行の設定[1]

対処状況変更時のJP1イベントの発行[1]

対処済み連動機能[1]

統合機能メニュー[1]

バージョンアップ時（UNIXの場合）[1]

バージョンアップ時（Windowsの場合）[1]

ビジュアルアイコン[1]

［ビジュアル監視］画面からの監視ノードの削除[1]

［ビジュアル監視］画面の一覧の編集および削除[1]

［ビジュアル監視］画面のカスタマイズ[1]

［ビジュアル監視］画面の編集画面の起動[1]

［ビジュアル監視］画面への監視ノードの追加[1]

表示フィルター[1]

プライマリー認証サーバの設定情報のコピー（JP1/Base）（UNIXの場合）[1]

プライマリー認証サーバの設定情報のコピー（JP1/Base）（Windowsの場合）[1]

プロセス異常検知時のJP1イベントの発行[1]、[2]

プロセス異常終了時の再起動[1]、[2]

ヘルスチェック機能[1]、[2]

ホスト情報[1]

メモ情報の設定[1]

モニター起動[1]

ユーザー認証（JP1/Base）（UNIXの場合）[1]

ユーザー認証（JP1/Base）（Windowsの場合）[1]

ユーザーフィルター[1]

ユーザーマッピング（JP1/Base）（UNIXの場合）[1]

ユーザーマッピング（JP1/Base）（Windowsの場合）[1]

連携製品のセットアップ（セントラルスコープ用）[1]

［ログイン］画面の接続先ホスト入力履歴数[1]

ログインユーザーごとのJP1/IM - Viewの設定[1]

設定ファイルの編集内容を反映する（エージェント構成）[1]

設定ファイルの編集内容を反映する（リモート監視構成）[1]

セットアップ

JP1/IM - Manager（UNIXの場合）[1]

JP1/IM - Manager（Windowsの場合）[1]

作業の流れ（UNIXの場合）[1]

作業の流れ（Windowsの場合）[1]

セットアップ

JP1/IM - View[1]

セットアッププログラムの実行

JP1/IM - Manager（UNIXの場合）[1]

前提プログラム

インストール（UNIXの場合）[1]

インストール（Windowsの場合）[1]

セントラルコンソール

設定[1]

セントラルコンソール・ビューアーおよびセントラルスコープ・ビューアーの動作カスタマイズ（Windowsの場合）[1]

セントラルスコープ

環境設定の概要[1]

環境設定を始める前に[1]

機能を使用するための設定（UNIXの場合）[1]

機能を使用するための設定（Windowsの場合）[1]

設定[1]

動作環境の設定[1]

バージョンアップコマンドの実行[1]、[2]

ホスト情報の登録[1]

連携製品のセットアップ[1]

セントラルスコープで業務グループを監視する[1]

セントラルスコープの監視ツリーに業務グループ情報および監視グループ情報を反映する[1]

そ

相関イベントの発行

サービスの起動設定[1]

設定する[1]

発行定義の作成および反映[1]

発行履歴ファイルのサイズおよび面数の設定[1]

相関イベント発行機能の起動オプションの設定[1]

た

対処状況の変更

対処状況変更時のJP1イベント発行の設定[1]

対処済み連動

設定する[1]

ち

注意事項

クラスタ運用時（UNIXの場合）[1]

クラスタ運用時（Windowsの場合）[1]

構成定義情報の設定（UNIXの場合）[1]

構成定義情報の設定（Windowsの場合）[1]

注意事項（UNIXの場合）

アンインストール[1]

インストール[1]

注意事項（Windowsの場合）

アンインストール[1]

インストール[1]

つ

通信

JP1/Baseによる通信の制御[1]

ポート番号，IPアドレス，アドレス変換（NAT）の対応[1]

通信暗号化機能が正しく設定できているか確認する[1]

通信暗号化機能の使用を中止する[1]

通信方式の設定（クラスタシステム）[1]、[2]

と

統合監視DBの設定（UNIXの場合）[1]

統合監視DBの設定（Windowsの場合）[1]

統合機能メニュー

設定する[1]

連携製品のGUIを起動するための設定[1]

連携製品のWWWページを起動するための設定[1]

［統合機能メニュー］画面

起動する画面の決定[1]

新規メニューの追加手順[1]

定義ファイルを作成する[1]

［統合機能メニュー］画面からJP1/AJSの画面を起動するための設定[1]

［統合機能メニュー］画面からJP1/PFMの画面を起動するための設定[1]

［統合機能メニュー］画面起動可否の設定[1]

に

認証サーバの指定（UNIXの場合）[1]

認証サーバの指定（Windowsの場合）[1]

ね

ネットワーク

ネットワーク構成に応じた運用と環境構築[1]

ファイアウォール環境での運用[1]

複数ネットワークでの運用[1]

は

バージョンアップインストール時の共通定義情報のコピー（UNIXの場合）[1]

バージョンアップインストール時の共通定義情報のコピー（Windowsの場合）[1]

バージョンアップインストール時の論理ホスト環境（実行系）のセットアップ（UNIXの場合）[1]

バージョンアップインストール時の論理ホスト環境（実行系）のセットアップ（Windowsの場合）[1]

バージョンアップ時の設定（UNIXの場合）[1]

バージョンアップ時の設定（Windowsの場合）[1]

バージョン情報の表示[1]

パケット・フィルタリング[1]

発生元ホストの項目の表示[1]

発生元ホストのマッピングの設定[1]

バリアブルバインディング

JP1イベントに取り込む[1]

汎用監視オブジェクト

作成例（HiRDBの監視）[1]

作成例（JP1/Cm2/SSOによるCosminexus業務のリソース監視）[1]

作成例（JP1/Cm2/SSOによるCPU監視）[1]

ひ

非クラスタシステム

論理ホスト運用の注意事項（UNIXの場合）[1]

論理ホスト運用の注意事項（Windowsの場合）[1]

論理ホストの運用と環境構築（UNIXの場合）[1]

論理ホストの運用と環境構築（Windowsの場合）[1]

論理ホストを運用する場合の環境設定（UNIXの場合）[1]

論理ホストを運用する場合の環境設定（Windowsの場合）[1]

論理ホストを運用する場合の構成の検討（UNIXの場合）[1]

論理ホストを運用する場合の構成の検討（Windowsの場合）[1]

ビジュアル監視

GUIで作成する[1]

一覧の編集および削除[1]

カスタマイズ[1]

カスタマイズした画面をマネージャーへ反映[1]

カスタマイズした画面をローカルホストへ保存[1]

既存の設定を取得する[1]

編集画面の起動[1]

［ビジュアル監視］画面からの監視ノードの削除[1]

［ビジュアル監視］画面の背景画像の設定[1]

［ビジュアル監視］画面への監視ノードの追加[1]

表示フィルター

削除する[1]

新規に作成する[1]

設定する[1]

変更する[1]

表示メッセージ変更機能の設定[1]

［表示メッセージ変更定義設定］画面から設定する手順[1]

表示メッセージ変更定義ファイルから設定する手順[1]

ふ

ファイアウォール

JP1/IMの通信[1]

JP1の通信設定[1]

NAT[1]

基礎知識[1]

パケット・フィルタリング[1]

ファイアウォール環境での運用[1]

ファイルでの設定変更（UNIXの場合）[1]

ファイルでの設定変更（Windowsの場合）[1]

フィルター

設定する[1]

フェールオーバー[1]

複数LAN対応

通信設定[1]

複数ネットワークでの運用[1]

物理ホスト[1]

物理ホスト環境の前提条件（クラスタシステム）[1]

プライマリー認証サーバ

設定情報のコピー（UNIXの場合）[1]

設定情報のコピー（Windowsの場合）[1]

プロセス異常検知時のJP1イベントの発行の設定[1]、[2]

プロセス異常終了時の再起動の設定[1]、[2]

プロファイルの管理

収集する[1]

設定ファイルを編集する（エージェント構成）[1]

設定ファイルを編集する（リモート監視構成）[1]

表示する（エージェント構成）[1]

表示する（リモート監視構成）[1]

プロファイルリストを収集する（エージェント構成）[1]

プロファイルを削除する（エージェント構成）[1]

プロファイルを削除する（リモート監視構成）[1]

プロファイルを追加する（エージェント構成）[1]

プロファイルを追加する（リモート監視構成）[1]

プロファイルを追加または削除する（エージェント構成）[1]

プロファイルを追加または削除する（リモート監視構成）[1]

へ

ヘルスチェック機能

設定[1]、[2]

ほ

ポート番号（JP1/IMの通信）[1]

ポート番号の変更（WWWページ版のJP1/IM - View）[1]

ほかのJP1製品と連携するための設定[1]

ホスト情報

登録[1]

保存したCSVファイルを編集して［監視ツリー］画面を作成[1]

ま

マッピング

発生元ホスト[1]

マップ表示設定[1]

マニュアルの組み込み手順（UNIXの場合）[1]

マニュアルの組み込み手順（Windowsの場合）[1]

め

メモ情報の設定[1]

も

モニター画面

定義ファイルの作成[1]

呼び出しをするための画面の決定[1]

呼び出すための設定手順[1]

モニター起動

設定する[1]

モニター起動でJP1/AJSの画面を起動するための設定[1]

モニター起動でJP1/PFMの画面を起動するための設定[1]

ゆ

ユーザー独自のイベント属性

定義ファイルを作成する[1]

定義ファイルを有効にする[1]

表示する手順[1]

ユーザー独自のイベント属性（拡張属性の固有情報）を表示する手順[1]

ユーザー認証

設定（UNIXの場合）[1]

設定（Windowsの場合）[1]

ユーザーフィルター

削除する[1]

新規に作成する[1]

設定する[1]

変更する[1]

ユーザーマッピング

設定（UNIXの場合）[1]

設定（Windowsの場合）[1]

ユーザーマッピングの設定（UNIXの場合）[1]

ユーザーマッピングの設定（Windowsの場合）[1]

り

リモートインストール（UNIX）[1]

リモートインストール（Windows）[1]

リモート監視が停止中のログの監視設定[1]、[2]

リモート監視構成のホストにプロファイルを設定する[1]

リモートの監視対象ホストでログ監視をするための設定（UNIXの場合）[1]

リモートの監視対象ホストでログ監視をするための設定（Windowsの場合）[1]

れ

連携製品

JP1/IM - Rule Operationと連携するための設定[1]

モニター起動の設定[1]

連携製品のセットアップ（セントラルスコープ用）[1]

ろ

ローカルに保存した監視ツリー（CSVファイル）の取得[1]

ローカルに保存した［ビジュアル監視］画面（CSVファイル）の取得[1]

ログインJP1ユーザー名の表示を抑止[1]

ログインJP1ユーザー名の表示を抑止する[1]、[2]

［ログイン］画面の接続先ホスト入力履歴数の設定[1]

ログイン情報の保持[1]

ログイン時のイベント取得範囲を指定してイベントを表示する[1]

ログインユーザーごとのJP1/IM - Viewの設定[1]

［ログファイルトラップサービスが起動したときに自動でプロセス起動する］チェックボックスの表示[1]、[2]

ログファイルトラップを起動する[1]

ログファイルトラップを起動または停止する[1]

ログファイルトラップを停止する[1]

論理IPアドレス[1]

前提条件[1]

論理ホスト[1]

クラスタソフトに登録するスクリプトの作成（UNIXの場合）[1]

クラスタソフトへの登録（Windowsの場合）[1]

削除（UNIXの場合）[1]

削除（Windowsの場合）[1]

新規インストール・セットアップ（UNIXの場合）[1]

新規インストール・セットアップ（Windowsの場合）[1]

バージョンアップインストール・セットアップ（UNIXの場合）[1]

バージョンアップインストール・セットアップ（Windowsの場合）[1]

リソースの起動停止順序の設定（UNIXの場合）[1]

リソースの起動停止順序の設定（Windowsの場合）[1]

論理ホスト環境の前提条件[1]

論理ホストのアンインストール（UNIXの場合）[1]

論理ホストのアンインストール（Windowsの場合）[1]

論理ホストのバージョンアップインストール（UNIXの場合）[1]

論理ホストのバージョンアップインストール（Windowsの場合）[1]