JP1 Version 10　JP1/Cm2/Network Node Manager i　セットアップガイド

解説・操作書

3021-3-242-20

前書き

対象製品

適用OS：Windows Server 2008，Windows Server 2012

P-2942-82A4 JP1/Cm2/Network Node Manager i 10-50

P-2942-83A4 JP1/Cm2/Network Node Manager i Advanced 10-50

適用OS：Linux 6

P-8242-82A1 JP1/Cm2/Network Node Manager i 10-50

P-8242-83A1 JP1/Cm2/Network Node Manager i Advanced 10-50

適用OS：HP-UX (IPF)

P-1J42-82A1 JP1/Cm2/Network Node Manager i 10-50

P-1J42-83A1 JP1/Cm2/Network Node Manager i Advanced 10-50

適用OS：Solaris

P-9D42-82A1 JP1/Cm2/Network Node Manager i 10-50

P-9D42-83A1 JP1/Cm2/Network Node Manager i Advanced 10-50

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

Acrobatは，Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。

AMDは，Advanced Micro Devices,Inc.の商標です。

Ciscoは，Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

FirefoxはMozilla Foundationの登録商標です。

HP-UXは，Hewlett-Packard Development Company, L.P.のオペレーティングシステムの名称です。

（HP 9000コンピュータ上のHP-UXリリース10.20以降およびHP-UXリリース11.00以降（32ビットおよび64ビット両方の環境）は，すべてOpen Group UNIX 95製品です。）

HP Serviceguardは，Hewlett-Packard Development Company, L.P.の商品名称です。

Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Itaniumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

JBossおよびHibernate は，Red Hat, Inc.の登録商標です。

Kerberosは，マサチューセッツ工科大学（MIT：Massachusetts Institute of Technology）で開発されたネットワーク認証のプロトコルの名称です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft OfficeおよびExcelは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Netscapeは，AOL Inc.の登録商標です。

Nokiaは，ノキア・コーポレーションの登録商標です。

OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

Oracleテクノロジの制限された権限に関する通知

DOD FAR補足規定に従って供給されたプログラムは，「商用コンピュータソフトウェア」であり，関連文書を含むプログラムの使用，複製，および公開は，該当するOracle使用許諾契約に記載されている使用許諾の制限に従うものとします。そうでなければ，連邦調達規則に従って供給されたプログラムは，「制限されたコンピュータソフトウェア」であり，関連文書を含むプログラムの使用，複製，および公開は，FAR 52.227-19，『商用コンピュータソフトウェア - 制限された権限』（1987年6月）に記載されている制限に従うものとします。Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

PostgreSQLは，PostgreSQL Global Development Groupが提唱する，オープンソースのオブジェクトリレーショナルデータベース管理システムの名称です。

Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat,Inc. の登録商標もしくは商標です。

すべてのSPARC商標は，米国SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC商標がついた製品は，米国Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。

Symantecは，Symantec Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。

VeritasおよびVeritas Storage Foundationは，Symantec Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

その他製品名などの固有名詞は各社の商品名，商標および登録商標です。

プログラムプロダクト「P-9D42-82A1，P-9D42-83A1」には，Oracle Corporationまたはその子会社，関連会社が著作権を有している部分が含まれています。

プログラムプロダクト「P-9D42-82A1，P-9D42-83A1」には，UNIX System Laboratories,Inc.が著作権を有している部分が含まれています。

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記

製品名

Excel

Microsoft(R) Office Excel

Internet Explorer

Microsoft(R) Internet Explorer(R)

Windows(R) Internet Explorer(R)

Windows

Windows 7

Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise

Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional

Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate

Windows Server 2008

Windows Server 2008

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard

Windows Server 2008 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard

Windows Server 2012

Windows Server 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard

Windows Server 2012 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard

WSFC

Microsoft(R) Windows Server(R) Failover Cluster

その他

この製品には，Apache Software Foundationで開発されたソフトウェアが含まれています。

（http://www.apache.org）

この製品には，Indiana University Extreme! Labで開発されたソフトウェアが含まれています。

（http://www.extreme.indiana.edu）

この製品には，The Legion Of The Bouncy Castleによって開発されたソフトウェアが含まれています。

（http://www.bouncycastle.org）

この製品には，Trantor Standard Systems Inc.が開発したソフトウェアが組み込まれています。

（http://www.trantor.ca）

発行

2014年9月　3021-3-242-20

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2012, 2014, Hitachi, Ltd.

Copyright (C) 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

This software and documentation are based in part on software and documentation under license from Hewlett-Packard Company.

変更内容

変更内容（3021-3-242-20）　JP1/Cm2/Network Node Manager i 10-50，JP1/Cm2/Network Node Manager i Advanced 10-50

追加・変更内容

変更個所

インタフェースグループが検出除外インタフェース構成で使用されている場合の説明を追加した。

2.6.4

通信の設定にNETCONFを使用したデバイスのサポートの説明を追加した。

3.3.2，3.3.2(1)，3.3.2(2)，3.3.2(3)，3.3.2(4)

除外IPアドレス機能を使ったオブジェクトを検出しない方法の説明を変更した。

4.2.7

NNMi Northboundインタフェースの説明を追加した。

6.1.2，6.1.3，25.，表C-2，

付録F

認証機関証明書を生成するときの，システムからプライベートキーを生成するコマンドのパラメータを変更した。

8.2

NNMiとLDAPによるディレクトリサービスの統合方法の説明を変更した。

10.1，10.2.9，10.3

オブジェクトのアクセス制限による影響の，マップおよびパスビューの項目についての説明を変更した。

12.1

アプリケーションフェイルオーバー機能の設定方法の説明を変更した。

16.2，16.3，16.3.1，16.3.2，16.3.3

アプリケーションフェイルオーバーのNNMiデータベースで，削除したスタンバイサーバーを再度同じクラスタに戻すときのコマンドを追加した。

16.4.1

通信障害後に再起動した際のアプリケーションフェイルオーバーの制御についての説明を追加した。

16.7.2(2)

HAクラスタのソフトウェアとして，Symantec Cluster Server（SCS）を追加した。

17.1，17.4.2(1)，17.4.4，17.6.2，17.7.2，17.7.3，17.8.1，17.8.3，17.9.2，17.9.3，付録E.3，付録F

HA設定の注意事項を追加した。

17.3

WSFCの各リソースの設定内容の例を追加した。

17.4.3(1)

二次的な根本原因管理イベントに対するアクションを有効化する説明を追加した。

19.20

新しく作成した作成者を指定して，作成または変更する項目を変更した。

20.1

NNMi設定およびデータベースをシステム間で移動する場合のSSL証明書をマージする説明を追加した。

20.2

NNMi管理サーバーのホスト名またはドメイン名を変える説明を変更した。

20.5

次のNNMiセキュリティの説明を追加した。

組み込みデータベースツールのパスワードを入力する

NNMiがovjbossバージョン番号を報告しないように設定する

21.，21.1，21.2

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，JP1/Cm2/Network Node Manager iおよびJP1/Cm2/Network Node Manager i Advanced（以降，製品ごとに差異がない場合はNNMiと省略します）を導入するために必要な設定，およびバージョン8以前のJP1/Cm2/Network Node Manager（以降，NNMと省略します）から移行するために必要な設定について説明したものです。

なお，このマニュアルは各OS共通のマニュアルです。OSごとに差異がある場合は，本文中でそのつど内容を書き分けています。

対象読者

熟練したシステム管理者，ネットワークエンジニア，または大規模システムのネットワークの導入および管理の経験がある方を対象としています。

このマニュアルでは，NNMiをインストール済みであること，コミュニティ文字列の設定，ネットワークノードの限られた範囲の検出設定，初期管理者アカウントの作成のような，初期設定作業に慣れていることを仮定しています。これら作業の詳細は，マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i　インストールガイド」を参照してください。

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す編から構成されています。

第1編　準備編

使用する前に確認する項目について説明しています。

第2編　設定編

ネットワーク管理をするための設定について説明しています。

第3編　詳細設定編

証明書や，NNMiとLDAPによるディレクトリサービスの統合など，NNMiの機能を使用するための設定について説明しています。

第4編　高可用性環境設定編

高可用性（HA）クラスタやアプリケーションフェイルオーバーへの対応について説明しています。

第5編　NNMiのメンテナンス編

NNMiのバックアップ，リストア，および保守方法について説明しています。

第6編　移行編

バージョン10へNNMiを移行するために必要な操作について説明しています。

第7編　NNMiとの統合編

関連製品とNNMiとの統合について説明しています。

第1編　準備編

1　ハードウェアとソフトウェアの要件

この章では，NNMiの対応ハードウェアとソフトウェアについて説明します。

1.1　対応ハードウェアとソフトウェア

NNMiのインストールを開始する前に，NNMiのリリースノートに記載されているハードウェアおよびソフトウェアに関する情報をお読みください。なお，このマニュアルはマニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i インストールガイド」に従ってインストールが済んでいることを前提としています。

また，監視対象の規模に変更があった場合，リリースノートの「4.　メモリ所要量およびディスク占有量」および「9.1　システム」を参考にして，Java最大ヒープサイズ（-Xmx）の値を見直してください。

1.2　システム設定（UNIX）

NNMi管理サーバーにNNMiのmanページを表示できない場合は，MANPATH変数に/opt/OV/manの場所が含まれていることを確認します。含まれていない場合は，/opt/OV/manの場所をMANPATH変数に追加します。

第2編　設定編

2　設定の一般概念

この章では設定の概念を説明しています。詳細については，このマニュアルの3章以降で説明しています。この章では，すべてのNNMi設定領域に適用されるベストプラクティスについても記載しています。

2.1　タスクフローモデル

このマニュアルの設定編では，次のタスクフローに役立つ情報を記載しています。

概念−設定領域の概略を理解できます。このマニュアルの情報は，NNMiヘルプの情報を補足しています。

計画−設定にどのように取り組むかを決定します。これは，会社のネットワーク管理の文書化を開始または更新する良い機会です。

設定−NNMiコンソール，設定ファイル，コマンドラインインタフェースの組み合わせを使用して，NNMiに設定します。具体的な手順については，NNMiヘルプを参照してください。

評価−NNMiコンソールで，設定結果を確認します。設定を最適なものにするために，必要に応じて調整します。

調整−（任意で実行）設定を調整して，NNMiのパフォーマンスを向上します。

2.2　ベストプラクティス：既存の設定を保存する

大きな設定変更を行う前には，既存の設定内容のコピーを保存しておくことをお勧めします。設定内容を元に戻したい場合に，簡単に戻すことができます。

nnmconfigexport.ovplコマンドを使用して，現在の設定内容を保存します。保存した設定内容を復元するには，nnmconfigimport.ovplコマンドを使用します。

これらのコマンドの使用方法の詳細については，該当するリファレンスページを参照してください。

nnmconfigexport.ovplコマンドではSNMPv3資格情報は保持されません。詳細については，nnmconfigexport.ovplコマンドのリファレンスページを参照してください。

2.3　ベストプラクティス：作成者属性を使用する

多くのNNMi設定フォームには，作成者属性が含まれています。

これらのフォーム上で設定を作成，または変更する場合，［作成者］属性に作成者の組織を識別する値を設定してください。NNMi設定をエクスポートするときに，作成者値を指定して作成者の組織がカスタマイズした項目だけを引き出すことができます。

NNMiをアップグレードする際，作成者の属性値が，ユーザーが作成した作成者になっている設定は上書きされません。

2.4　ユーザーインタフェースモデル

NNMiコンソールフォームの一部では，データベースの更新にトランザクションアプローチが使用されます。NNMiコンソールのフォームで行った変更は，フォームを保存して閉じる操作がNNMiコンソールで行われないと有効になりません。保存されていない変更が含まれるフォームを閉じると，NNMiによって保存されていない変更があるため，終了を続行するか確認するメッセージが表示されます。

2.5　順序

幾つかのNNMiコンソール設定フォームには，設定を適用する優先順位を設定する順序属性が含まれています。ある設定領域で，NNMiは設定内容に対して各項目を，順序番号が最も小さい（低い）ものから大きいものへの順に，NNMiが一致するまで評価し続けます。一致した時点で，NNMiは一致する設定の情報を使用し，これ以上探すのをやめます（通信設定は例外です。NNMiは通信設定を完了するために，そのほかのレベルで情報の検索を続行します）。

順序属性は，NNMiの設定で重要な役割を果たします。予想外の検出結果やステータス結果が出た場合は，その領域の設定の順序を確認してください。

順序番号は次の個所でも使用されますが，その意味は異なります。

メニューおよびメニュー項目の順序は，関連するメニューのローカルコンテキスト内の項目の順序を設定します。

［ノードグループマップの設定］フォームのトポロジマップ順序で，［トポロジマップ］ワークスペースの項目の順序が設定されます。

順序属性が指定の設定領域にどのように影響するかの情報については，その領域のNNMiヘルプを参照してください。

ポイント

各設定領域で，小さい順序番号は最も限定的な設定に適用し，大きな順序番号は限定度の低い設定に適用します。

各設定領域で，すべての順序番号を一意にしてください。初期設定時は，通常の間隔の順序番号を使用して，将来設定を変更できるような柔軟性を確保しておいてください。例えば，1番目から3番目の設定には100，200，300の順序番号を付けます。

2.6　ノードグループおよびインタフェースグループ

ノードグループやインタフェースグループに対し，ビューに表示する内容を絞り込むためのフィルタを設定できます。ノードグループに「重要なCiscoルーター」を設定した場合を例にとると，「重要なCiscoルーター」だけをフィルタに設定すれば，目的のルーターだけをビューに表示できます。

ノードグループは，次のどれか，またはすべての目的に使用できます。

モニタリングの設定

インシデントペイロードのフィルタリング

テーブルフィルタリング

マップビューのカスタマイズ

グローバルネットワーク管理機能のリージョナルマネージャからグローバルマネージャに渡されたノードのフィルタリング

インタフェースグループは，次のどれか，またはすべての目的に使用できます。

検出からのインタフェース除外

モニタリングの設定

インシデントペイロードのフィルタリング

テーブルフィルタリング

任意のフィルタリング可能な属性に基づきノードグループの階層を作成し，マップビューのドリルダウン，監視，またはその両方の設定の継承を管理できます。

2.6.1　グループの重複

グループ定義をどのように使用するかに関係なく，最初のステップでは，どのノードまたはインタフェースをグループのメンバーにするかを定義します。さまざまな目的でグループが作成されるため，それぞれの対象が複数のグループに含まれる可能性があります。次の例を考えてみます。

監視を目的とした場合，ベンダーや場所を問わずすべてのスイッチに3分間のポーリング間隔を設定するのがよいでしょう。この場合は，デバイスカテゴリフィルタを使用します。

保守を目的とした場合は，すべてのCiscoスイッチを1つのグループにして，IOSのアップグレードのときに，このグループをまとめてサービス停止にできるようにするのがよいでしょう。この場合は，ベンダーフィルタを使用します。

可視化の場合は，10.10.*.*サイト上のすべてのデバイスを，ステータスを反映したコンテナにグループ化するのがよいでしょう。この場合は，IPアドレスフィルタを使用します。

IPアドレスが10.10.10.3のCiscoスイッチはこの3つのグループすべてに適しています。

設定や表示に便利なようにグループセットを豊富にするのもよいですが，使用されることのない必要以上のエントリを一覧に詰め込み過ぎることのないよう，バランスをとってください。

2.6.2　ノードグループのメンバーシップ

NNMiは，設定されたノードグループと検出したノードを比較して，ノードグループのメンバーシップを判断します。

［追加のノード］タブで指定したノードは，すべてそのノードグループのメンバーです。

参考

NNMi管理サーバーのリソースを大きく消費するため，［追加のノード］タブを使用したノードグループへのノード追加は極力避けてください。

［子ノードグループ］タブで指定した少なくとも1つのノードグループのメンバーになっているノードは，すべてそのノードグループのメンバーです。

［デバイスフィルター］タブの1つ以上のエントリ（存在する場合），および［追加のフィルター］タブで指定したフィルタに一致するノードは，すべてそのノードグループのメンバーです。

(1)　階層/包含

単純で再利用可能な小さいグループを作成し，これらを監視や可視化のために階層的に組み合わせることができます。階層的なノードのコンテナを使用すると，障害時にオブジェクトの場所やタイプに関する手がかりが得られるような，より良いマップビューを作成できます。NNMiによって，グループの定義とそのドリルダウンの順序を完全にコントロールできます。

単純で再利用可能な小さいグループを最初に作成し，そのあとでより大きなグループを作成するときに，これらを子グループとして指定します。また，最初にいちばん大きな親グループを指定し，それから子グループを作成していくこともできます。

例えば，ネットワークがCiscoスイッチ，Ciscoルーター，Nortelスイッチ，Nortelルーターで構成されているとします。Ciscoデバイスの親グループとすべてのスイッチの親グループを作成できます。親を作成してその子を指定するときに階層が定義されるので，Ciscoスイッチのようなそれぞれの子グループには複数の親ができる可能性があります。

階層は，次の状況で使用すると効果的です。

監視ニーズが類似したノードのタイプ

ノードの地理的な配置

まとめてサービスを停止にするノードのタイプ

オペレータの職務別によるノードのグループ

マップビューおよびテーブルビューでグループを使用すると，伝播された（設定可能な）グループのステータスが表示されます。

参考

グループ定義を使用して監視設定を指定する際に，階層は設定の順序を示すものではないことを留意してください。小さい順序番号の設定は，ノードに適用されます。順序番号を注意深く増やすことで，設定の継承概念を真似ることができます。

子ノードグループに循環参照となるノードグループを設定して保存すると，警告が表示され，保存に失敗します。

(2)　デバイスフィルター

検出中，NNMiは直接情報をSNMPクエリーで収集し，そこからほかの情報を，デバイスプロファイルを通じて導き出します。詳細については，「4.1.1　デバイスプロファイルとデバイスの属性」を参照してください。システムオブジェクトIDを収集することによって，NNMiは該当するデバイスプロファイルを検索し，次の情報を導き出します。

ベンダー

デバイスカテゴリ

カテゴリ内のデバイスファミリ

デバイスのプロファイル

導き出されたこれらの値は，デバイスプロファイルそのものとともに，フィルタとして使用できます。

例えば，あるベンダー製のすべての対象物を，デバイスタイプやファミリに関係なくグループ化できます。また，ある種類のデバイス（例えばルーター）をすべて，ベンダーを問わずにまとめることができます。

(3)　追加のフィルター

追加のフィルターエディタを使用すると，次のようなフィールドに一致するカスタム論理を作成できます。

hostname（ホスト名）

mgmtIPAddress（管理アドレス）

hostedIPAddress（アドレス）

sysName（システム名）

sysLocation（システムのロケーション）

sysContact（システムの連絡先）

capability（ケーパビリティの一意キー）

customAttrName（カスタム属性名）

customAttrValue（カスタム属性値）

isSnmpNode（エージェント有効）

isNnmSystemLocal（NNMi管理サーバー）

sysOidNode（システムオブジェクトID）

devCategoryNode（デバイスのカテゴリ）

devVendorNode（デバイスのベンダー）

devFamilyNode（デバイスのファミリ）

nnmSystemName（ホスト名，大文字と小文字を区別）

nodeName（ノード名）

securityGroupName（セキュリティグループ名）

securityGroupUuid（セキュリティグループのUUID）

tenantName（テナント名）

tenantUuid（テナントのUUID）

フィルタには，AND，OR，NOT，EXISTS，NOT EXISTS，およびグループ化（括弧）操作を含めることができます。詳細については，NNMiヘルプの「ノードグループの追加のフィルターを指定する」を参照してください。

ケーパビリティは，すでに検出されたデバイスからノード詳細を調べることによって，確認できます。

(4)　追加のノード

ノードグループに対してノードを限定するには，［追加のフィルター］を使用することをお勧めします。フィルタを使用して指定することが難しい重要なデバイスがネットワークに含まれている場合，それらのデバイスは個々のホスト名でグループに追加できます。ホスト名ごとにノードをノードグループに追加するのは，ほかに手段がない場合だけにしてください。

参考

NNMi管理サーバーの使用リソースが増加するため，［追加のノード］タブを使用してノードグループにノードを追加することはほとんどありません。

2.6.3　ノードグループのステータス

次のどちらかのアルゴリズムを使用してNNMiによってノードグループのステータスが決定されます。

ノードグループの任意のノードの最も重大なステータスと一致するようにノードグループを設定します。このアプローチを使用するには，［ステータスの設定］フォームの［ほとんどの重大なステータスを伝達］チェックボックスをオンにします。

各ターゲットステータスに設定されたしきい値を使用してノードグループのステータスを設定します。例えば，警戒域のターゲットステータスのデフォルトしきい値は20％です。NNMiでは，ノードグループ内のノードの20％（または，それ以上）が警戒域ステータスになると，ノードグループのステータスが警戒域に設定されます。このアプローチを使用するには，［ステータスの設定］フォームの［ほとんどの重大なステータスを伝達］チェックボックスをオフにします。ターゲットしきい値のパーセントしきい値は，このフォームの［ノードグループのステータス設定］タブで変更できます。

大きなノードグループのステータス計算には大量のリソースが必要になるため，新規インストール時にはノードグループのステータス計算はNNMiのデフォルトでオフに設定されます。ステータスの計算は，各ノードグループの［ノードグループ］フォームの［ステータスの計算］チェックボックスで有効にできます。

2.6.4　インタフェースグループ

インタフェースグループは，ノード内のインタフェースを，ifType別に，またはifAlias，ifDescr，ifName，ifIndex，IPアドレスなどほかの属性別にフィルタリングします。インタフェースグループは階層も包含もありませんが，インタフェースをホストしているノードのノードグループに基づいてメンバーシップをさらに限定できます。

インタフェースグループを，ノードグループと同様のカスタムケーパビリティおよび属性でフィルタリングできます。

インタフェースグループの制限は，タブ内およびタブ間でまとめてANDを適用します。

インタフェースグループの定義に，集約リンク機能への依存関係が含まれていて，そのインタフェースグループが検出除外インタフェース構成で使用されている場合は，NNMiに制限事項があります。この場合，それらのインタフェースが常に除外されるとは限りません。

2.7　ノード／インタフェース／アドレス階層

NNMiはモニタリングの設定を，次のように適用します。

インタフェースグループの設定−NNMiは，最初に一致したインタフェースグループの設定定義に基づき，各ノードのインタフェースとIPアドレスに一致するものがないか，照合する。

照合するときに最初に適用されるのは，順序番号が最も小さいインタフェースグループの設定定義です。

ノードグループの設定−1.の処理で一致しなかった各インタフェースまたはIPアドレスは，ノードグループの設定定義に基づき照合される。

このとき，最初に適用されるのは，順序番号が最も小さいノードグループの設定定義です。

参考

子ノードグループは，順序階層に含まれます。親ノードグループの順序番号のほうが小さい場合（例えば，親=10，子=20），親ノードグループに指定された監視設定は子ノードグループ内のノードにも適用されます。親ノードグループ監視設定を上書きするには，子ノードグループの順序番号を親よりも小さな番号に設定します（例えば，親=20，子=10）。

デフォルト設定−1.または2.の照合でノード，インタフェース，またはIPアドレスが一致しなかった対象については，デフォルトの監視設定が適用される。

2.8　設定をやり直す

検出を完全に再スタートしてNNMi設定をすべてやり直したい場合，またはNNMiデータベースが破損した場合は，NNMi設定およびデータベースをリセットできます。このプロセスで，NNMi設定，トポロジ，およびインシデントのすべてが削除されます。

次の手順で説明しているコマンドの詳細は，該当するリファレンスページを参照してください。

次の手順に従ってください。

（任意で実行）現在のNNMi設定をとっておきたい場合は，nnmconfigexport.ovplコマンドを使用してNNMi設定をXMLファイルに出力する。

nnmconfigexport.ovplコマンドではSNMPv3資格情報は保持されません。詳細については，nnmconfigexport.ovplコマンドのリファレンスページを参照してください。

（任意で実行）nnmtrimincidents.ovplコマンドを使用して，NNMiインシデントをアーカイブする。

nnmtrimincidents.ovplコマンドのデフォルトではインシデントはアーカイブされないため，-archiveOnlyオプションを付与して実行します。詳細については，nnmtrimincidents.ovplコマンドのリファレンスページを参照してください。

NNMiサービスを，次のコマンドを使用して停止する。

ovstop -c

（任意で実行）この手順によってデータベースが削除されるため，実行する前に次のコマンドで既存のデータベースをバックアップするとよい。

nnmbackup.ovpl -type offline -target <backup_directory>

NNMiデータベースを削除して再作成する。

nnmresetembdb.ovpl -nostart

NNMiサービスを，次のコマンドを使用して開始する。

ovstart -c

これで，NNMiを新しいシステムにインストールしたときと同じ，デフォルト設定だけの状態となります。

NNMiの設定を開始します。次のどれかを行う。

「クイックスタート設定ウィザード」を使用する。

NNMiコンソールの［設定］ワークスペースで情報を入力する。

nnmconfigimport.ovplコマンドを使用して，手順1.で保存したNNMi設定の一部またはすべてをインポートする。

注意事項

nnmconfigimport.ovplコマンドを使用して大量の設定をインポートする場合（9,500個のノードグループや10,000個のインシデントの設定など），-timeoutオプションを使用して，インポートトランザクションのタイムアウトをデフォルト値の60分（3,600秒）よりも長くなるように調整することを検討してください。詳細については，nnmconfigimport.ovplコマンドのリファレンスページを参照してください。

3　NNMi通信

NNMiは，Simple Network Management Protocol（SNMP）とInternet Control Message Protocol（ICMP ping）の両方のプロトコルを使用して，デバイスを検出し，デバイスのステータスと稼働状態を監視します。お使いの環境で実行可能な通信を確立するには，ネットワークのさまざまなデバイスとエリアについて，アクセス認証，適切なタイムアウトと再試行回数をNNMiに設定します。トラフィックを削減するためやファイアウォールを考慮するために，ネットワークの幾つかの領域でプロトコルを無効にできます。

通信の設定の値は，NNMiの検出およびステータスポーリングの基礎となります。NNMiは，検出またはポーリングのクエリーを作成するときに，各デバイスに該当する値を適用します。そのため，ネットワークの幾つかの領域とのSNMP通信を無効にするようNNMiを設定すると，NNMi検出とNNMi状態ポーリングはどちらも，SNMP要求をその領域には送信できません。

3.1　通信の概念

NNMiは，主に要求と応答の方式でSNMPとICMPを使います。ICMP ping要求への応答で，アドレスの応答性を確認します。特定のMIBオブジェクトに対するSNMP要求への応答で，ノードに関するより総合的な情報を取得します。

次の概念がNNMi通信設定に適用されます。

通信の設定レベル

ネットワーク待ち時間とタイムアウト

SNMPアクセス制御

SNMPバージョンの優先

管理アドレスの優先

ポーリングプロトコル

nnmsnmp*.ovplコマンドの動作

3.1.1　通信の設定レベル

NNMi通信設定には，次のレベルがあります。

特定のノード

領域

グローバルなデフォルト

各レベルで，アクセス資格認定，タイムアウトと再試行の値，ICMPとSNMPのプロトコル使用可能性，およびSNMPアクセス設定を設定できます。あるレベルで設定をブランクにしておくと，NNMiは次のレベルのデフォルトを適用します。

指定ノードと通信するとき，NNMiは設定を次のように適用します。

ノードが特定のノードの設定と一致する場合，NNMiはその設定に含まれている通信の値をすべて利用する。

1.の特定ノードの設定に当てはまるものがなければ，NNMiはノードがどの領域に属するか判断する。

領域は重なる可能性があるため，NNMiでは順序番号が最小のものと一致する領域が使用されます。NNMiは，その領域に対して指定された値を，設定が一致したノードに適用します。領域の設定が一致した場合，それ以降の順序番号の大きな領域設定は使用されません。

1.と2.に当てはまる設定がなければ，NNMiはグローバルなデフォルト設定を使用して，残りの空白の設定に取り込む。

特定のデバイスとのICMP通信およびSNMP通信に使用される値は，必要な設定がすべて決まるまで，累積的に構築されます。

3.1.2　ネットワーク待ち時間とタイムアウト

通常のネットワーク遅延は，NNMi管理サーバーがICMPクエリーとSNMPクエリーへの応答を得るための待ち時間に影響を与えます。一般に，ネットワークのエリアが異なれば，応答が返る時間も異なります。例えば，NNMi管理サーバーが置かれているローカルネットワークからは，ほぼ即時の応答が返り，ダイヤルアップワイドエリアリンク経由でアクセスする遠隔地にあるデバイスからの応答は，通常はるかに長く時間が掛かります。

さらに，負荷が大きいデバイスは処理量が多いためICMPクエリーまたはSNMPクエリーにただちに応答できません。タイムアウトと再試行の設定を決定するときには，こうした遅延に関する事項を考慮してください。

ネットワーク領域と特定のデバイスの両方について，固有のタイムアウトと再試行の設定を行うことができます。設定によって，応答がない場合に要求を破棄するまでの，NNMiの応答待ち時間，NNMiがデータを要求する回数が決まります。

要求を再試行するたびに，NNMiは設定したタイムアウト値をそれまでのタイムアウト値に加算します。そのため，再試行するごとに停止時間が長くなります。例えば，NNMiの設定を5秒でタイムアウト，再試行は3回とすると，NNMiは最初の要求への応答を5秒待ちます。応答がない場合は再試行1回目の要求への応答は10秒待ち，2回目の要求への応答は15秒待ち，3回目の要求の応答は20秒待ってから次のポーリングサイクルに移ります。

3.1.3　SNMPアクセス制御

管理対象デバイス上のSNMPエージェントとの通信には，アクセス制御資格情報が必要です。

SNMPv1とSNMPv2c

各NNMi要求内のコミュニティ文字列は，応答するSNMPエージェントで設定されているコミュニティ文字列と一致する必要があります。通信はすべて，クリアテキスト（暗号化なし）でネットワークを通過します。

SNMPv3

SNMPエージェントとの通信は，ユーザーベースのセキュリティモデル（USM）に従います。各SNMPエージェントには，設定済みのユーザー名とそれに関連する認証要件のリストがあります（認証プロファイル）。すべての通信のフォーマットは，設定によって制御されます。NNMi SNMP要求は，有効なユーザーを指定し，そのユーザーに対して設定されている認証とプライバシの制御に従う必要があります。

認証プロトコルは，メッセージ認証を使用しないか，HMAC-MD5-96，またはHMAC-SHA-1のどちらか選択した方の，ハッシュベースのメッセージ認証コードを使用します。

プライバシプロトコルは，暗号化を使用しないか，DES-CBC，TripleDES，AES-128，AES-192またはAES-256のどれか選択したものの，対称暗号化プロトコルを使用します。

DES-CBCは弱い暗号と考えられています。そのため，暗号化を使用する場合は，より強い暗号を選択することをお勧めします。NNMiが管理するノードでSNMPv3通信を設定する場合は，DES-CBCの使用はお勧めしません。

暗号の選択を変更する場合は，次の手順で実施します。

NNMiコンソールから，［設定］ワークスペースをクリックする。

［インシデント］フォルダを展開する。

［トラップサーバー］フォルダを展開する。

［トラップ転送設定..］をクリックする。

［プライバシプロトコル］リストで，より強い暗号を選択する。

NNMiは，（IPアドレスフィルタやホスト名フィルタ経由で定義された）ネットワークの領域のマルチSNMPアクセス制御資格情報の仕様をサポートします。NNMiは，設定したすべての値を，所定のSNMPセキュリティレベルで並行して試し，その領域内のデバイスと通信しようとします。NNMiがその領域で使用する最小限のSNMPセキュリティレベルを指定できます。NNMiは，各ノードから返される最初の値（デバイスのSNMPエージェントからの応答）を検出と監視の目的で使用します。

デフォルトのHA環境では，SNMPソースアドレスは物理クラスタノードアドレスに設定されます。SNMPソースアドレスをNNM_INTERFACE（仮想IPアドレスに設定される）に設定するには，ov.confファイルを編集して，IGNORE_NNM_IF_FOR_SNMPの値をOFFに設定する必要があります（デフォルトでは，これはONに設定されます）。

3.1.4　SNMPバージョンの優先

SNMPプロトコルはバージョン1からバージョン2（c）へと長年をかけて発展したもので，現在はバージョン3です。この間，とりわけセキュリティ機能は強化されてきました。NNMiは，どのバージョンでも処理できますし，全バージョンが混在した環境でも処理できます。

NNMiが特定のノードについて受信する最初のSNMP応答によって，そのノードとの通信にNNMiが使用する通信の資格情報とSNMPバージョンが決まります。

ノードのSNMPバージョンによって，NNMiでのノードからのトラップの受け入れが，次のように異なります。

NNMiがSNMPv3を使用して受信トラップのソースノードやソースオブジェクトを検出すると，NNMiは受信するSNMPv1，SNMPv2c，およびSNMPv3のトラップを受け入れます。

NNMiがSNMPv1または複数のSNMPv2cを使用して受信トラップのソースノードやソースオブジェクトを検出すると，NNMiは受信するSNMPv3トラップを廃棄します。

SNMPバージョンと，ネットワークの各領域で受け入れられる最小レベルのセキュリティ設定を指定します。［SNMP最小セキュリティレベル］フィールドのオプションは，次のとおりです。

コミュニティのみ（SNMPv1）

NNMiは，コミュニティ文字列，タイムアウト，および再試行用に設定した値でSNMPv1を使って更新を試みます。NNMiは，SNMPv2cやSNMPv3の設定は試みません。

コミュニティのみ（SNMPv1またはv2c）

NNMiは，コミュニティ文字列，タイムアウト，および再試行用に設定した値でSNMPv2cを使って更新を試みます。SNMPv2を使ったコミュニティ文字列への応答がない場合は，NNMiはコミュニティ文字列，タイムアウト，および再試行用に設定した値でSNMPv1を使って通信を試みます。NNMiは，SNMPv3の設定は試みません。

コミュニティ

NNMiは，コミュニティ文字列，タイムアウト，および再試行用に設定した値でSNMPv2cを使って更新を試みます。SNMPv2を使ったコミュニティ文字列への応答がない場合は，NNMiはコミュニティ文字列，タイムアウト，および再試行用に設定した値でSNMPv1を使って通信を試みます。機能するものがない場合，NNMiはSNMPv3を試みます。

認証なし，プライバシなし

認証もプライバシもないユーザーについて，NNMiはタイムアウトと再試行用に設定した値でSNMPv3を使って通信を試みます。機能するものがない場合，必要に応じて，NNMiは認証はあるがプライバシがないユーザー，次に認証とプライバシがあるユーザーを試みます。

認証，プライバシなし

認証はあるがプライバシはないユーザーについて，NNMiはタイムアウトと再試行用に設定した値でSNMPv3を使って通信を試みます。機能するものがない場合，NNMiは認証とプライバシのあるユーザーを試みます。

認証，プライバシ

認証もプライバシもあるユーザーについて，NNMiはタイムアウトと再試行用に設定した値でSNMPv3を使って通信を試みます。

3.1.5　管理アドレスの優先

ノードの管理アドレスとは，NNMiがノードのSNMPエージェントと通信する場合に使用するアドレスです。ノードの管理アドレスを指定するか（特定ノードの設定で），またはノードに関連するIPアドレスの中からNNMiがアドレスを選択するようにできます。検出設定で検出から特定のアドレスを除外することによって，この動作を微調整できます。NNMiが管理アドレスを決定する方法については，NNMiヘルプの「［ノード］フォーム」を参照してください。

NNMiは，デバイスの検出と監視を継続的に行います。最初のNNMi検出サイクルのあと，以前検出したSNMPエージェントが応答しない場合（例えば，デバイスのSNMPエージェントを再設定した場合など）は，［SNMPアドレス再検出を有効にする］フィールドの設定によってNNMiの動作が制御されます。

［SNMPアドレス再検出を有効にする］チェックボックスがオンになっている場合，NNMiは機能するアドレスの検索で設定した値を再試行します。

［SNMPアドレス再検出を有効にする］チェックボックスがオフになっている場合，NNMiはデバイスが「停止中」であると報告し，そのデバイスについて別の通信設定を試みません。

［SNMPアドレス再検出を有効にする］チェックボックスは，通信設定のすべてのレベルで使用できます。

自動検出ルール設定フィールドの［SNMPデバイスの検出］と［非SNMPデバイスの検出］は，NNMiのSNMP使用方法に影響します。詳細については，NNMiヘルプの「自動検出ルールの基本設定を設定する」を参照してください。

3.1.6　ポーリングプロトコル

ネットワークの一部でNNMiがSNMPまたはICMP用を使用しないようにできます。例えば，インフラストラクチャ内のファイアウォールがICMPまたはSNMPトラフィックを制限する場合などです。

ネットワークのある領域にあるデバイスへのICMPトラフィックを無効にすると，NNMiでは次のような結果になります。

オプションの自動検出ルールPingスイープ機能は，ネットワーク領域内で追加ノードを見つけられません。すべてのノードが，シードからとして追加されるか，または近隣ARPキャッシュ，Cisco Discovery Protocol（CDP），またはExtreme Discovery Protocol（EDP）など，MIBオブジェクト要求への応答を通して使用できる必要があります。広域ネットワークデバイスは，すべてシードから追加されるようにしておかないと，監視できない場合があります。

State Pollerは，SNMP要求に応答するように設定されていないデバイスは監視できません。

オペレータはトラブルシューティングの間は，［アクション］＞［ノードアクセス］＞［Ping］を使ってデバイス到達可能性をチェックできません。

ネットワークのある領域にあるデバイスへのSNMPトラフィックを無効にすると，NNMiでは次のような結果になります。

検出では，デバイスが存在すること以外の情報は収集できません。すべてのデバイスで「No SNMP」デバイスプロファイルを適用します。

検出では，クエリーによって追加の近隣デバイスを見つけることができません。すべてのデバイスをシードに直接追加する必要があります。

検出では，デバイスから接続情報を収集できないため，デバイスはNNMiマップには未接続として示されます。

「No SNMP」デバイスファイルを持つデバイスについては，State PollerはICMP（ping）だけを使用するデバイスの監視のデフォルトが優先されます。

State Pollerは，コンポーネントの稼働状態やパフォーマンスデータをデバイスから収集できません。

Causal Engineは，近隣接続分析や，インシデントの根本原因を特定するために，デバイスと通信することができません。

3.1.7　nnmsnmp*.ovplコマンドの動作

nnmsnmp*.ovplコマンドは，NNMiデータベースで指定されていないデバイス通信設定の値を検索します。この方法ではovjbossプロセスが動作している必要があります。ovjbossプロセスが動作していない場合，nnmsnmp*.ovplコマンドは次のように動作します。

SNMPv1エージェントとSNMPv2cエージェントの場合，コマンドは未指定通信設定にデフォルト値を使用します。

SNMPv3エージェントの場合，ユーザーIDとパスワードを指定すると，コマンドは未指定通信設定にデフォルト値を使用します。ユーザーIDとパスワードを指定しないとき，コマンドはエラーになります。

3.2　通信の計画作成

次の項目を検討し，通信の計画を作成します。

デフォルトの通信設定

通信設定領域

特定のノードの設定

再試行とタイムアウトの値

アクティブなプロトコル

複数のコミュニティ文字列または認証プロファイル

3.2.1　デフォルトの通信設定を計画する

NNMiは，該当する領域や特定のノードで指定しなかった設定をデフォルト値を使用して完成させるため，大半のネットワークで妥当なものになるようデフォルトを設定します。

NNMiが試す必要のある一般に使われるコミュニティ文字列がありますか？

ネットワークではどのようなタイムアウトと再試行のデフォルト値が合理的でしょうか？

3.2.2　通信設定領域を計画する

領域とは，ネットワーク内で同じ通信設定を適用するのが妥当なエリアのことです。例えば，NNMi管理サーバーの近くにあるローカルネットワークからは，通常はすぐに応答が戻ってきます。複数ホップ離れたネットワークエリアなら応答にもっと時間がかかるのが普通です。

ネットワークのサブネットやエリアを個別に設定する必要はありません。ラグタイムが近い複数のエリアを1つの領域にまとめることができます。次のネットワークマップについて考えてみてください。

タイムアウトと再試行を考慮した場合，次のように領域を設定できます。

領域A　Net 1

領域B　Net 10，Net 20，およびNet 30を含める

領域C　さらに遠くにある外部のネットワーク

NNMi管理サーバーから1ホップまたは2ホップのパスのどちらを優先するようトラフィック管理構成が設定されているかに従って，Net 170をグループにまとめる最良の方法を決定します。

また，類似したアクセス資格認定を使用するデバイスをグループにまとめる場合にも領域を使用します。ネットワークのすべてのルーターで同じコミュニティ文字列（または数種類のコミュニティ文字列の一部）が使用されていて，命名規約（rtrnnn.yourdomain.comなど）でルーターを識別できる場合は，すべてのルーターを1つの領域に設定すれば，すべてのルーターが同じように処理されます。ワイルドカードを使ってデバイスをグループにまとめられない場合は，各デバイスを特定のノードとして設定できます。

同じタイムアウト／再試行の値とアクセス資格証明設定を1つの領域のすべてのノードに適用できるように，領域設定を計画してください。

領域定義は重複することがあり，1つのデバイスが複数の領域の定義にあてはまることもあります。NNMiは，順序番号が最も小さくて，ほかに一致する領域がない領域から設定を適用します。

3.2.3　特定のノードの設定を計画する

固有の通信設定要件を持つデバイスの場合，特定ノードの設定を使用して，そのノードの通信設定を指定します。特定ノードの設定の使用例として，次の例があります。

SNMPv2c/SNMPv3 GetBulk要求に適切に応答しないノード

ほかの類似ノードと名前のパターンが一致しないノード

特定のデバイスのSNMP通信を有効または無効にできます。NNMiヘルプの「[特定ノードの設定]フォーム（通信設定）」を参照してください。

3.2.4　再試行とタイムアウトの値を計画する

タイムアウトの時間を長く，再試行の回数を多く設定すると，ビジー状態であるか，離れたところにあるデバイスからより多くの応答が集められます。このように応答率が高まると，誤ったダウンメッセージを除外できます。しかし，実際にダウンしているデバイスに気づくのに時間がかかるようにもなります。ネットワークの各領域のバランスを見出すことは重要であり，このためにお使いの環境で値のテストと調整の期間が必要になるかもしれません。

各ホップの現在のタイムラグに関するヒントを得るには，次のコマンドを実行します。

Windowsの場合：それぞれのネットワークエリア内のデバイスに対してtracertを実行する。

UNIXの場合：それぞれのネットワークエリア内のデバイスに対してtracerouteを実行する。

3.2.5　アクティブなプロトコルを計画する

通信の設定と監視の設定を使用して，ネットワーク内でデバイスと通信を行うときにNNMiが生成するトラフィックの種類を制御できます。インフラストラクチャのファイアウォールで，ICMPまたはSNMPのトラフィックが許可されていない場合は，通信の設定を使用します。デバイスに関するデータの特定のサブセットが必要ない場合は，監視の設定を使用してプロトコルの使用を微調整します。通信または監視の設定のどちらかによってデバイスのプロトコルが無効にされると，NNMiはその種類のトラフィックをデバイスに送信しません。

参考

SNMP通信を無効にするとデバイスの詳細な情報が得られないため，障害対処など機器の管理が困難になります。

各領域または特定のデバイスはICMPトラフィックを受信する必要があるか注意してください。

アクセスクレデンシャルを与えないデバイスとのSNMP通信を明示的に無効にする必要はありません。デフォルトで，NNMiはこれらのデバイスを「No SNMP」デバイスプロファイルに割り当て，ICMPだけを使ってデバイスを監視します。

3.2.6　コミュニティ文字列と認証プロファイルを計画する

ネットワークの各エリアで試みるコミュニティ文字列と認証プロファイルの計画を作成します。デフォルト設定と領域設定については，並行して試みる複数のコミュニティ文字列と認証プロファイルを設定できます。

参考

可能性のあるコミュニティ文字列を試す間に，NNMiクエリーによってデバイスで認証失敗（authentication failure）が生成されることがあります。NNMiが初期検出を完了する間に出された認証失敗は，無視しても問題ないことをオペレータなどに知らせてください。または，領域と試行する関連コミュニティ文字列と認証プロトコルをできる限り厳しく設定して，認証失敗の数を削減することもできます。

環境でSNMPv1またはv2とSNMPv3が使用されている場合は，各領域で受け入れられる最低のセキュリティレベルを決定してください。

(1)　SNMPv1とSNMPv2のコミュニティ文字列

SNMPv1またはSNMPv2cアクセスが可能な領域では，領域内で使用されるコミュニティ文字列と特定のデバイスで必要とされるコミュニティ文字列を集めます。

(2)　SNMPv3の認証プロファイル

SNMPv3アクセスが可能なデバイスを含む領域では，受け入れられる最小限のデフォルト認証プロファイル，各領域に適した認証プロファイル，および特定のデバイスで使用される固有の認証資格証明を決定します。また，ネットワーク内で使用中の認証プロトコルとプライバシプロトコルも判断します。1つの特定ノードの設定，または領域の設定に対して，認証プロトコルとプライバシプロトコルを1つずつ設定することもできます。

NNMiがサポートするSNMPv3通信の認証プロトコル

HMAC-MD5-96

HMAC-SHA-1

NNMiがサポートするSNMPv3通信のプライバシプロトコル

DES-CBC

TripleDES

AES-128

AES-192

AES-256

3.3　通信の設定

この節では，次の項目について説明しています。

SNMPプロキシを設定する

NETCONFを使用するデバイスのサポート

この節を読んだあと，詳細な手順については，NNMiヘルプの「通信プロトコルを設定する」を参照してください。

参考

大幅な設定変更を行う前には，既存の設定のコピーを保存しておくことをお勧めします。詳細については，「2.2　ベストプラクティス：既存の設定を保存する」を参照してください。

通信の次の領域を設定してください。

デフォルト設定

領域定義とその設定

特定のノードの設定

特定のノードについて，NNMiコンソールまたは構成ファイルで，ノードの設定ができます。

変更を反映するには，NNMiコンソールに戻るまでに，すべての［通信の設定］で［保存して閉じる］を実施してください。

ポイント

定義した領域の順序番号をダブルチェックします。ノードが複数の領域を認証する場合，NNMiはそのノードの順序番号の最も小さい領域の設定を適用します。

3.3.1　SNMPプロキシを設定する

一部のネットワークでは，ネットワークデバイスとの通信にSNMPプロキシエージェントを使用します。図3-1に，NNMiコンソールから［設定］＞［通信の設定］を使用して［SNMPプロキシアドレス］と［SNMPプロキシポート］を設定した場合に，NNMiが使用するSNMP通信手順を示します。NNMiは，SecurityPackAgentAddressOid OID（.1.3.6.1.4.1.99.12.45.1.1）の使用をサポートするSNMPプロキシサーバーに対応しています。

図3‒1　プロキシサーバーの使用

NNMi管理サーバーがSNMPプロキシアドレスとSNMPプロキシポートにSNMP要求を送信し，管理対象ルーターと管理対象スイッチから情報を取得する。

NNMi管理サーバーが特殊なプロキシvarbindであるSecurityPackAgentAddressOid（.1.3.6.1.4.1.99.12.45.1.1）で管理対象ルーターとスイッチのリモートアドレスおよびポートをエンコードし，このvarbindをSNMP要求に追加します。

SNMPプロキシサーバーがこの特殊なプロキシvarbindを読み取り，SNMP要求の送信先を判別して，NNMi管理サーバーによって要求された情報を取得するために管理対象ルーターとスイッチにSNMP要求を送信する。

管理対象スイッチとルーターがSNMPプロキシサーバーに応答し（SNMPプロキシアドレスとSNMPプロキシポートを使用），要求された情報を返す。

SNMPプロキシサーバーがNNMi管理サーバーに応答する（設定されたSNMPポートを使用）。

プロキシサーバーを使用するように設定されている場合，NNMiは次のOIDなどを使用してSNMP応答を処理します。

SecurityPackAgentAddressOid .1.3.6.1.4.1.99.12.45.1.1 (SNMP Research NetDiscover SECURITY-PACK-MIB)

SecurityPackNotificationAddressOid .1.3.6.1.4.1.99.12.45.2.1 (SNMP Research NetDiscover SECURITY-PACK-MIB)

ProxyOid .1.3.6.1.4.1.11.2.17.5.1.0 (HP)

TrapForwardingAddressTypeOid .1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.19.1.1.2.0 (HP)

TrapForwardingAddressOid .1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.19.1.1.3.0 (HP)

Rfc3584TrapAddressOid .1.3.6.1.6.3.18.1.3.0 (RFC 3584)

Rfc3584TrapCommunityOid .1.3.6.1.6.3.18.1.4.0 (RFC 3584)

SNMPプロキシサーバーでNNMiを使用する場合，プロキシベンダーに連絡してこのリスト内のOIDをサポートしているかどうかを確認してください。

3.3.2　NETCONFを使用するデバイスのサポート

NNMiは，主としてSNMPを使用してサポート対象デバイスの管理情報を収集します。しかし，必要な管理情報がSNMPでは報告されない一部のベンダーのデバイスについては，NETCONFを使用する場合もあります。

現在，NNMiでNETCONFを使用する場合にサポートされているデバイスは，Juniper Networks QFabricシステムだけです。

ここでは，NETCONFについて簡単に紹介し，NNMiで管理対象デバイスをサポートするために，デバイスおよびNNMiの両方で必要な設定について説明します。

(1)　NETCONFとは何か

NETCONFは，SNMPと同様に，ネットワーク管理のためのIETF（Internet Engineering Task Force）規格です。IETF RFC（Request for Comments）4741および4742（Version 1）で定義されており，のちにRFC6241および6242（Version 1.1）によって更新されました。

その名称からもわかるように，NETCONFは主としてデバイスの設定手段として使用されますが，監視，ポーリング，障害通知の目的では，SNMPが最も広く使用されています。どのプロトコルを使用しても，NNMiにとって有用な管理情報が収集できます。

NNMiは，検出または再検出の場合にNETCONFを使用してデバイス情報（つまり，読み出し専用の情報）を収集します。デバイスの設定を変更する，または状態やパフォーマンス測定指標を監視する目的では，NETCONFを使用しません。

NETCONFは，XML形式のコマンド応答プロトコルであり，主としてSSH（Secure Shell）トランスポート層で動作します。NETCONFプロトコルは，幾つかの点で従来のデバイスコンソールで使用されるコマンドラインインタフェース（CLI）に似ています。しかし，XML形式のコマンドと結果は，機械解析が容易であり，人間とデバイスとの間のインタラクションよりも管理アプリケーションでの使用を念頭に設計されています。

NETCONFは，比較的新しい管理プロトコルです。したがって，SNMPと比べると使用できるデバイスのベンダーは限られています。また，NETCONFコマンドは，一般にベンダー独自仕様の部分が多く，SNMPの多くの標準MIBやベンダー独自のMIBほど広く公開されていません。したがって，NNMiでNETCONFを活用できる範囲は限られています。しかし，特定のベンダーがデバイスにNETCONFを実装しており，NNMiが必要とする管理情報を報告する場合は，そのデバイス固有のNETCONFのサポートをNNMiに追加することもできます。

(2)　NETCONFプロトコルの運用

NNMiと管理対象デバイスとの間のNETCONF通信の詳細なやり取りは，NNMiのユーザーに対して透過的です。しかし，トラブルシューティングには，次の手順が有効な場合があります。

NETCONFクライアント（NNMiなどの管理アプリケーション）は，管理対象デバイス上のNETCONFサーバー（サブシステム）との間でSSH接続を確立する。

有効なSSHユーザー名およびパスワードの認証情報は，クライアントが指定し，デバイスによって認証される必要があります。

クライアントアプリケーションとデバイスは，<hello>メッセージの形式で機能を交換する。

クライアントは，標準の<get>または<get-config>演算，およびデバイスに定義されたベンダー固有の演算など，RPC（Remote Procedure Call）メッセージ形式によってデバイスに対して要求を開始する。

デバイスは，演算の結果をRPC応答メッセージの形式で返す。

クライアントアプリケーションは，要求の送信および応答の処理を終了したときには，デバイスに<close-session>RPCメッセージを送信する。

デバイスは，<ok>RPC応答メッセージによって受信を確認する。

最後に，双方がSSH接続を終了する。

(3)　管理対象デバイスでのNETCONFの有効化と設定

NNMiが管理対象デバイスと通信できるようにするために，場合によってはデバイスで明示的にNETCONFを有効化し，設定する必要があります。具体的な設定方法については，デバイスのベンダーが提供するマニュアルを参照してください。

一般に，管理対象デバイスは，次の前提要件を満たす必要があります。

デフォルトのNETCONF TCPポート830，または標準的なSSH TCPポート22のどちらかで，NETCONFを有効化する。

NETCONF通信でアクセスできるように，SSHのユーザー名とパスワードの認証情報をデバイスに設定する。

NNMiに対しては，読み出し専用のアクセス権だけが必要です。

(4)　NNMiにNETCONFデバイスの認証情報を設定する

NNMiが，NETCONFを使用する管理対象デバイスと通信できるようにするには，デバイスで設定されているのと同じNETCONF SSHの認証情報をNNMiに設定する必要があります。

デバイスに適切なNETCONF認証情報が設定されていなくても，NNMiの検出（SNMPを使用した検出だけ）は実行されますが，NNMiに報告されたデバイスの管理情報は完全なものではないことがあります。

NNMiコンソールを使用して，［通信の設定］で［特定ノードの設定］，［領域］または［デフォルト設定］のどれかを選択し，［デバイスの資格証明］タブにNETCONFデバイスの認証情報を設定してください。

認証情報を設定すると，NNMiは次の検出時から，指定したデバイス（ノード）の新しい認証情報を使用するようになります。

各管理対象デバイスには，1組のSSHユーザーおよびパスワードしか設定できないので，そのデバイスに対する通常のSSHセッションとNETCONFセッションで同一の認証情報のセットが使用されます。NNMiの［通信設定］フォームを編集する方法の詳細については，NNMiのヘルプを参照してください。

3.4　通信の評価

この節では，通信設定の進行と成功を評価する方法を挙げます。多くの作業が完了するのは，検出が完了したあとです。

次について考えます。

すべてのノードに対してSNMPの設定をしましたか？

「3.4.1　ノードのSNMPの設定を確認する」を参照してください。

現在デバイスに対してSNMPアクセスは可能ですか？

「3.4.2　SNMPアクセスを確認する」を参照してください。

管理IPアドレスは正しいですか？

「3.4.3　管理IPアドレスを確認する」を参照してください。

NNMiは正しい通信設定を使っていますか？

「3.4.4　通信設定を確認する」を参照してください。

State Poller設定は通信設定と一致していますか？

「3.4.5　監視設定と通信設定の一致を確認する」を参照してください。

3.4.1　ノードのSNMPの設定を確認する

［ノード］インベントリビューを開く。

［デバイスのプロファイル］列を，文字列「No SNMP」が含まれるようにフィルタリングする。

管理するデバイスごとに，特定ノードの通信設定を行います。その代わりに，領域を拡張して，ノードを組み入れ，アクセスクレデンシャルを更新することもできます。

通信設定が正しい場合は，デバイスのSNMPエージェントが実行中であり，適切に設定されていることを確認します（ACLを含みます）。

3.4.2　SNMPアクセスを確認する

インベントリビューでノードを選択する。

［アクション］＞［ポーリング］＞［ステータスのポーリング］または［アクション］＞［ポーリング］＞［設定のポーリング］を選択する。

結果にSNMPの値が表示された場合，通信は動作中です。

コマンドラインからnnmsnmpwalk.ovplコマンドで通信をテストすることもできます。詳細については，nnmsnmpwalk.ovplのリファレンスページを参照してください。

3.4.3　管理IPアドレスを確認する

デバイスに対してNNMiが選択した管理アドレスを判定するには，次の手順を実行します。

インベントリビューでノードを選択する。

［アクション］＞［設定の詳細］＞［通信の設定］を選択する。

［通信の設定］ウィンドウで，［アクティブなSNMP エージェント設定］リストにあるSNMPエージェントの管理アドレスが正しいことを確認する。

3.4.4　通信設定を確認する

SNMPコミュニティ文字列が欠落しているか，または正しくない場合は，検出が不完全になる可能性があり，検出パフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性もあります。

デバイスの通信設定を確認するには，nnmcommconf.ovplコマンドを使用するか，次の手順を実行します。

インベントリビューでノードを選択する。

［アクション］＞［設定の詳細］＞［通信の設定］を選択する。

NNMiは，表示された値を求めるために，特定のノード一致，順序番号による領域設定，デフォルト設定をすべて評価します。

［通信の設定］ウィンドウで，SNMP設定テーブルにリストされた値が，NNMiでこのノードに使用する設定であることを確認する。

通信設定が正しくない場合，問題解決の手始めとして，SNMP設定テーブル内のソース情報を使用します。領域や特定ノードの設定や順序番号を変更する必要がでてくる場合もあります。

3.4.5　監視設定と通信設定の一致を確認する

通信設定によってネットワークの領域へのプロトコルトラフィックが許可される場合でも，その種類のトラフィックは監視設定で無効にされることがあります。設定が上書きされるかどうかを知る手順は次のとおりです。

インベントリビューでノードを選択する。

［アクション］＞［設定の詳細］＞［モニタリングの設定］を選択する。

監視設定または通信設定のどちらかによってある種類のデバイスへのトラフィックが無効にされる場合，そのトラフィックはNNMiから送信されません。

3.5　通信の調整

認証失敗の削減

検出の間にNNMiがあまりにも多くの認証失敗トラップを生成している場合は，NNMiが試行するアクセスクレデンシャルのグループを小さくし，小さい領域または特定のノードに設定します。

タイムアウトと再試行の調整

NNMiがノード検出中にSNMPを使ってデバイス通信を試みるとき，通信の設定によってNNMiが必要なデバイス情報を収集できるかが決まります。通信の設定に正しいSNMPコミュニティ文字列が含まれていない場合，またはNNMiが非SNMPデバイスの検出をしている場合，NNMiは設定されているSNMPタイムアウトと再試行回数を使用します。この場合，タイムアウトの値が大きいか，または再試行の回数が多いと，検出の全般的パフォーマンスに悪影響が及ぶ可能性があります。SNMP/ICMP要求に低速で応答することがわかっているデバイスがネットワークにある場合は，［通信の設定］フォームの［領域］タブまたは［特定ノードの設定］タブを使って，これらのデバイスについてだけタイムアウト値と再試行値を微調整することを考えてください。

デフォルトコミュニティ文字列の削減

デフォルトコミュニティ文字列が多数あると，検出パフォーマンスに悪影響が及ぶことがあります。多数のデフォルトコミュニティ文字列を入力する代わりに，［通信の設定］フォームの［領域］タブまたは［特定ノードの設定］タブを使って，ネットワークの特定エリアのコミュニティ文字列設定を微調整します。

4　NNMi検出

ネットワーク管理で最も重要な作業の1つは，常に最新のネットワークトポロジを把握しておくことです。NNMi検出によって，トポロジインベントリにネットワーク内のノードに関する情報が挿入されます。NNMiでは，継続的なスパイラル検出によってこのトポロジ情報が維持されます。これによって，根本原因解析ツールとトラブルシューティングツールで，インシデントに関する正確な情報を把握できるようになります。

この章では，NNMi検出を設定するために役立つ情報を記載しています。検出がどのようにして行われるのかと検出の設定方法については，NNMiヘルプの「ネットワークの検出」を参照してください。

NNMの使用経験がありNNMiで検出がどのように変わったのかを知りたい方は，「23.1　ネットワーク検出」を参照してこの両者の違いについての高度な説明をお読みください。

4.1　検出の概念

ルーターとスイッチだけを検出するNNMiのデフォルト動作によって，ネットワーク管理を最も重要なデバイスに集中させることができます。つまり，最初にネットワークの基幹をターゲットにします。一般に，末端ノード（例えばパソコンやプリンタ）を管理対象にするのは，それらを重大リソースと見なすのでないかぎり避けるべきでしょう。例えば，データベースやアプリケーションサーバーがクリティカルなリソースとして考えられます。

NNMiで検出するデバイスを管理してNNMiトポロジに加えるには，幾つかの方法があります。ネットワークをどのように構成するかやNNMiで何を管理するかによって，検出構成を単純にしたり，複雑にしたり，その間の適当なレベルに設定したりできます。

注意事項

NNMiは，デフォルトでの検出を実行しません。各種のデバイスがNNMiトポロジに現れる前に，検出の事前設定をする必要があります。

検出された各ノード（物理または仮想ホスト）は，NNMiがそのノードを能動的に管理しているかどうかに関わらず，ライセンスの限度までカウントします。所有しているNNMiライセンスの数は，検出方法にも影響を及ぼします。

多数のノードを検出する設定については，NNMiヘルプを参照してください。

ステータス監視の考慮事項も，選択肢に影響を及ぼします。State Pollerは，デフォルトではNNMiが検出したデバイスに接続したインタフェースしか監視しません。ネットワークの幾つかの領域ではこのデフォルト設定を変更できるため，担当する範囲の先にあるデバイスの検出をすることも可能になります（State Pollerの詳細については，「5.　NNMiステータスポーリング」を参照してください）。

NNMiには，次の2つの基本的な検出設定モデルがあります。

リストベース検出−NNMiに，リストのシードによってどのデバイスをデータベースに追加し，監視するかを明示的に指定します。

ルールベース検出−NNMiに，ネットワークのどの領域とデバイスタイプをデータベースに追加するかを指定します。各領域の開始アドレスを指定することで，NNMiに定義済みのデバイスを検出させます。

リストベース検出とルールベース検出を自由に組み合わせて，NNMiの検出対象を設定できます。初回の検出によってこれらのデバイスがNNMiトポロジに追加され，スパイラル検出でネットワークが日常的に再検出されるため，トポロジは常に最新の状態が維持されます。

NNMiでは，テナントを使用して重複アドレスドメインを含むネットワークに対応します。重複アドレスドメインは，ネットワーク管理ドメインの静的ネットワークアドレス変換（NAT），動的ネットワークアドレス変換（NAT），またはポートアドレス変換（PAT）領域内に存在することがあります。そのようなネットワークの場合，NNMiはシード検出を使用して重複アドレスドメインを異なるテナントに配置します。詳細については，NNMiヘルプを参照してください。

注意事項

マルチテナントを設定する場合は，ネットワーク検出を開始する前に，テナントを設定してください。

4.1.1　デバイスプロファイルとデバイスの属性

NNMiはデバイスを検出する際に，SNMPを使用して幾つかの属性を直接収集します。重要な属性の1つはMIB IIシステムオブジェクトID（sysObjectID）です。システムオブジェクトIDから，NNMiはベンダー，デバイスカテゴリ，デバイスファミリなどの追加属性を導き出します。

検出中，NNMiはMIB II systemグループを収集して，データベースのトポロジ部分に格納します。Systemのケーパビリティは，［ノード］フォームに表示されます。ただし，これらのケーパビリティはNNMiの監視設定では使用されません。NNMiでは，デバイスカテゴリ（システムオブジェクトIDのデバイスプロファイルによる）を使用して，デバイスをノードグループに分類します。ノードビューのテーブルでは，［デバイスのカテゴリ］列に各ノードのデバイスカテゴリが明示されます。

NNMiには，リリース時に多くのシステムオブジェクトIDのデバイスプロファイルが付属しています。ご使用の環境内のデバイスがデバイスプロファイルにない場合は，デバイスプロファイルをカスタム設定して，これらのデバイスをカテゴリ，ベンダーなどに対応づけることができます。

4.2　検出の計画

次の内容を検討します。

基本的な検出方法を選択する

自動検出ルール

ノード名の解決

サブネット接続ルール

検出シード

再検出の間隔

オブジェクトを検出しない

4.2.1　基本的な検出方法を選択する

リストベース検出だけを行うのか，ルールベース検出だけを行うのか，それともこの2つの方法を組み合わせて使用するのかを決定します。

(1)　リストベース検出

リストベース検出では，NNMiで検出する各ノードを検出シードとして明確に指定します。

NNMiでは，テナントを使用して重複アドレスドメインを含むネットワークに対応します。重複アドレスドメインは，ネットワーク管理ドメインの静的ネットワークアドレス変換（NAT），動的ネットワークアドレス変換（NAT），またはポートアドレス変換（PAT）領域内に存在することがあります。そのようなネットワークの場合，NNMiはシード検出を使用して重複アドレスドメインを異なるテナントに配置します。詳細については，NNMiヘルプを参照してください。

注意事項

マルチテナントを設定する場合は，リストベース検出を使用することをお勧めします。

リストベース検出だけを使用することのメリットを次に示します。

NNMiの管理対象を厳密に管理できます。

検出時にデフォルト以外のテナントの機能が利用できます。

設定が最も簡単です。

固定的なネットワークに適しています。

NNMiを初めて使用する場合に適した方法です。自動検出ルールを，徐々に追加していくことができます。

リストベース検出だけを使用することのデメリットを次に示します。

ネットワークに新規ノードが追加されても検出されません。

検出対象とするノードのリストを指定しなければなりません。

(2)　ルールベースの検出

ルールベース検出では，NNMiが検出してNNMiトポロジに入れるネットワークの領域を定義するために1つ以上の自動検出ルールを作成します。それぞれのルールに対して，1つ以上の検出シードを（シードを明確に指定するかPingスイープを有効にすることによって）指定する必要があります。それによってNNMiがネットワークを自動的に検出します。

ルールベース検出を使用することのメリットを次に示します。

大規模なネットワークに適しています。NNMiは大量のデバイスを，最低限の設定項目に基づいて検出できます。

頻繁に変わるネットワークに適しています。ネットワークに追加した新しいデバイスは，管理者が介在しなくても検出されます（各デバイスは自動検出ルールの適用範囲内であることが前提）。

ルールベース検出を使用することのデメリットを次に示します。

すぐにライセンス限度に達してしまいます。

ネットワークの構造によっては，自動検出ルールの調整が複雑になることがあります。

自動検出ルールが非常に広範囲で，管理しようとしている数以上のデバイスをNNMiが検出する場合，不要なデバイスをNNMiトポロジから削除できますが，ノードの削除には時間が掛かることがあります。

シードでないノードは，検出時にデフォルトのテナントに割り当てられます。NNMiのマルチテナント機能を使用したい場合は，検出後にテナントの割り当てを変更する必要があります。

4.2.2　自動検出ルールを計画する（ルールベース検出だけ）

(1)　自動検出ルールの順序

自動検出ルールの順序属性の値は，次のように検出範囲に影響します。

IPアドレス範囲

デバイスが2つの自動検出ルールに該当すると，順序番号が小さい方の自動検出ルールの設定が適用されます。例えばある自動検出ルールによってIPアドレスの一式が除外されると，それより大きな順序番号の自動検出ルールはこれらのノードを処理せず，そのアドレス範囲内のノードは，検出シードとしてリストされないかぎり検出されません。

システムオブジェクトIDの範囲

−自動検出ルールにIPアドレス範囲が含まれていない場合は，システムオブジェクトIDの設定が，それより大きな順序番号の自動検出ルールに適用されます。

−自動検出ルールにIPアドレス範囲が含まれている場合，システムオブジェクトID範囲は自動検出ルール内でだけ適用されます。

(2)　デバイスを検出から除外

特定のオブジェクトタイプが検出されないようにするには，検出したくないシステムオブジェクトIDを無視する自動検出ルールを，小さな順序番号で作成します。このルールにIPアドレス範囲を含めないでください。この自動検出ルールに小さい順序番号を付けることで，検出プロセスはこのルールに一致するオブジェクトを早い段階で読み飛ばします。

IPアドレス範囲リストまたはシステムオブジェクトID範囲リストの中の［ルールにより無視された］とマークされたエントリは，その自動検出ルールだけに影響します。無視される範囲内に含まれるデバイスは，別の自動検出ルールに含めることができます。

［検出の設定］フォームの［除外対象IPアドレス］タブでリストされるアドレスは，すべての自動検出ルールで除外されます。これらのアドレスは検出シードとして設定されないかぎり，NNMiトポロジには追加されません（検出シードは常に検出されます）。

参考

一部のネットワークではHSRPやVRRPなどのルーティングプロトコルを使用してルーターに冗長性を持たせています。ルーターがルーター冗長グループで設定されている場合，ルーター冗長グループで設定されているルーターは保護されたIPアドレス（1つがアクティブで，1つがスタンバイ）を共有します。NNMiは，同じ保護されたIPアドレスを使用して設定された複数のルーター冗長グループの検出および管理をサポートしません。それぞれのルーター冗長グループには固有の保護されたIPアドレスが必要です。

(3)　Pingスイープ

NNMiでは，Pingスイープを使用して，設定した自動検出ルールのIPアドレス範囲内のデバイスを検索できます。初期検出では，すべてのルールでPingスイープを有効にするとよいでしょう。これによって十分な情報がNNMi検出に提供されるので，検出シードを設定する必要がなくなります。

参考

Pingスイープは，16ビットまたはそれより小さいサブネット（例えば10.10.*.*）で機能します。

Pingスイープは，特にISPネットワークのように制御が不要なWAN全体でのデバイスの検出に便利です。

ファイアウォールはPingスイープをネットワークに対する攻撃として見なすことがよくあります。その場合，ファイアウォールはPingスイープを発信したデバイスからのすべてのトラフィックをブロックすることがあります。

ポイント

Pingスイープは，小さな検出範囲にだけ有効にしてください。

(4)　SNMPトラップからの検出ヒント

NNMiは，受信したSNMPトラップのソースIPアドレスを自動検出ルールに対するヒントとして処理します。SNMPトラップからの検出ヒントは，WAN内でデバイスを検出する場合に特に有効です。

(5)　自動検出ルールの検出シード

自動検出ルールごとに少なくとも1つの検出シードを指定してください。検出シードを指定するには次の方法があります。1つまたは複数を組み合わせて検出シードを指定してください。

［設定］ワークスペース＞［検出］＞［シード］＞［検出シード］フォームでシードを入力します。

nnmloadseeds.ovplコマンドを使用して，シードファイルから情報をロードします。

少なくとも初回の検出で，Pingスイープをルールに対して有効にします。

SNMPトラップをNNMi管理サーバーに送信するようにデバイスを設定します。

(6)　自動検出ルールのベストプラクティス

NNMiはすべての検出対象デバイスを自動的に管理するため，管理したいネットワークの範囲と厳密に一致するIPアドレス範囲を使用してください。

−複数のIPアドレス範囲を1つの自動検出ルール内で使用して，検出を限定できます。

−自動検出ルールに大きなIPアドレス範囲を追加したあとに，そのルール内の検出から幾つかのIPアドレスを除外できます。

システムオブジェクトID範囲の指定は接頭部分であり，絶対値ではありません。例えば，範囲1.3.6.1.4.1.11は1.3.6.1.4.1.11.*と同じです。

(7)　例

検出ルールの重複

図4-1は，重複する2つの検出範囲を示しています。左側の円は，NNMi検出で無視されるIPアドレス範囲またはシステムオブジェクトID範囲を表しています。右側の円は，NNMi検出で検出に含まれるIPアドレス範囲またはシステムオブジェクトID範囲を表しています。重複している領域は，これらの自動検出ルールの順序に応じて検出に含まれるか無視されます。

図4‒1　重複している検出範囲

デバイスタイプ検出を制限する

ネットワーク内のプリンタ以外のすべてのHPデバイスを検出するには，HPエンタープライズシステムオブジェクトID（1.3.6.1.4.1.11）を含む範囲を持つ1つの自動検出ルールを作成します。この自動検出ルールで，HPプリンタ（1.3.6.1.4.1.11.2.3 9）のシステムオブジェクトIDを無視する2番目の範囲を作成します。IPアドレス範囲を未設定のままにしてください。

4.2.3　ノード名の解決順序を計画する

デフォルトでは，NNMiはノードを次の順序で識別します。

短いDNS名

短いsysName

IPアドレス

注意事項

パフォーマンス向上のために，NNMiは名前解決情報をキャッシュします。そのため，ノードのホスト名を変更してもNNMiのデータにはすぐには反映されません。

次の場合は，ノード名解決のデフォルト順序を変更してください。

組織がDNS設定の更新を第三者にまかせている場合，ネットワークに新しいデバイスが追加されるごとにそのsysNameを定義するポリシーを設定するでしょう。この場合，ノード名解決の最初の選択肢としてsysNameを設定して，新しいデバイスがネットワークに導入されるとすぐにNNMiが検出できるようにします（sysNameを，そのデバイスを使用している間は維持します）。

組織が管理対象デバイスのsysNameの設定や維持をしない場合，sysNameをノード名解決の3番目の選択肢として選択します。

ポイント

DNS完全名またはDNS短縮名を基本的な命名規則としている場合，NNMi管理サーバーからすべての管理対象デバイスへの順方向と逆方向のDNS解決があることを確認してください。

DNS完全名を命名規則としている場合，トポロジマップ上のラベルを長くできます。

NNMiでは，最小のループバックアドレスをCiscoデバイスの管理アドレスとして選択されるため，各Ciscoデバイスの最小のループバックアドレス上にDNS解決を配置してください。

4.2.4　サブネット接続ルールを計画する

リストベース検出だけ

リストベース検出では，サブネット接続ルールを使用してWAN上の接続を検出します。NNMiは予測される接続の各末端で検出したデバイスのサブネットメンバーシップを評価し（IPアドレスとサブネット接頭部を調べて），サブネット接続ルールで一致があるか調べます。

ルールベース検出だけ

自動検出ルールが有効でNNMiが「/28」と「/31」の間のサブネット接頭部で設定されたデバイスを見つけると，次を実施します。

NNMiは適用可能なサブネット接続ルールについて調べます。

一致が見つかると，NNMiはサブネット内の有効な各アドレスをヒントとして使用して，そのアドレスでの検出を試みます。

ポイント

デフォルトの接続ルールを使用してください。問題がある場合だけそれらを変更してください。

4.2.5　検出シードを計画する

検出シードとして使用するデバイスについて説明します。

ポイント

優先する管理IPアドレスを選択するルールの1つによって，最初に検出したIPアドレスを管理アドレスとして使用することが指定されます。優先IPアドレスをシードアドレスとして設定することによって，NNMiに影響を与えることができます。

Ciscoデバイスの場合，ループバックアドレスを検出シードとして使用してください。ループバックアドレスが，デバイス上のほかのアドレスより確実に到達可能であるためです。DNSが，デバイスホスト名からループバックアドレスを解決するように正しく設定されていることを確認してください。

リストベース検出だけ

リストベース検出の場合，NNMiの管理対象にするすべてのデバイスをリスト化します。このリストは，資産管理ソフトウェアまたはほかのツールからエクスポートできるでしょう。

NNMiは，このリストに自動的にデバイスを追加しないので，担当しているすべてのデバイスや，監視やステータス計算に影響を及ぼすすべてのデバイスが，リストに含まれるようにしてください。

ルールベース検出だけ

ルールベース検出の場合，検出シードは任意で指定します。

Pingスイープが自動検出ルールに対して有効な場合，そのルールのシードを指定する必要はありません。

Pingスイープが無効な各自動検出ルールでは，ルールごとに少なくとも1つのシードを確認してください。ルールにIPアドレス範囲が複数含まれる場合，ルーターはWANリンクを横断したARPエントリを保持しないため，それぞれのルーティング可能範囲でシードが必要になります。

ポイント

ルールベース検出を完全なものにするためには，スイッチではなくルーターを検出シードとして使用してください。一般にルーターはスイッチより大きなARPキャッシュを持っているためです。検出したいネットワークにコアルーターが接続されていれば，検出シードとしては最適な選択肢になります。

4.2.6　再検出の間隔を計画する

NNMiは，データベース内の各デバイスの設定情報を，設定された再検出間隔に従って再チェックします。さらに，NNMiは自動検出ルールの対象となる各ルーターからARPキャッシュを収集して，ネットワーク上に新しいノードがあるか調べます。

デバイスの通信関連の設定に，インタフェースの番号変更のような変更があると，NNMiは自動的に，そのデバイスとその隣接デバイスに関するデータを更新します。

次のような変更では自動再検出のきっかけになりません。デバイスは設定された再検出間隔に基づいて更新されます。

ノード内の変更（例えば，ファームウェアアップグレードまたはシステムの連絡先）。

ネットワークに新しいノードが追加された。

ネットワーク内の変更のレベルに合った再検出間隔を選択します。構成が頻繁に変化するネットワークでは，最低24時間の間隔を使用することをお勧めします。構成が安定したネットワークでは，再検出間隔を広げることができます。

4.2.7　オブジェクトを検出しない方法を計画する

NNMiでは，NNMiが特定のオブジェクトを無視するように設定する5つの方法があります。

［通信の設定］フォームで，ICMP通信やSNMP通信（またはその両方）を，グローバルレベル，通信領域レベル，または特定のホスト名またはIPアドレスのレベルの異なるレベルでオフにできます。これらのプロトコルのどちらかまたは両方を無効にした場合の影響の詳細については，「3.1.6　ポーリングプロトコル」を参照してください。

［検出の設定］フォームで，特定のIPアドレスやSNMPシステムオブジェクトIDからヒントを収集しない自動検出ルールを設定できます。この基準に一致するノードはマップとデータベース上で存在し続けますが，スパイラル検出ではこれらのIPアドレスまたはオブジェクトタイプを超える隣接デバイスの検出はしません。

［検出の設定］フォームで，特定のIPアドレス範囲や特定のIPアドレス（またはその両方）をデータベースから除外する自動検出ルールを設定できます。スパイラル検出では，あらゆるノードのアドレスリストでこれらのアドレスを表示したり，デバイス間に接続を確立するとき，これらのアドレスを使用したりすることがないので，NNMiがこれらのアドレスの使用状況を監視することはありません。

［検出の設定］フォームの［除外対象IPアドレス］タブで，除外対象IPアドレスフィルタを設定して，IPアドレス範囲を検出から除外できます。

除外IPアドレス機能は，新規および既存のノードに対して有効です。あるノードがすでに検出されたあとに，そのノードのすべてのIPアドレスを［除外対象IPアドレス］リストに入力しても，NNMiはそのノードを削除しません。さらに，NNMiの管理者が意図的にNNMiデータベースからそのノードを削除しないかぎり，NNMiはそのノードの履歴全体を削除しません。

IPアドレス範囲を除外する場合，ネットワーク管理ドメインの静的ネットワークアドレス変換（NAT），動的ネットワークアドレス変換（NAT），またはポートアドレス変換（PAT）領域内の重複アドレスも除外されます。

NNMiでは，テナントを使用して重複アドレスドメインを含むネットワークに対応します。そのようなネットワークの場合，NNMiはシード検出を使用して重複アドレスドメインを異なるテナントに配置します。詳細については，NNMiヘルプを参照してください。

［検出の設定］フォームの［除外対象インタフェース］タブで，インタフェースグループを選択して，特定のタイプのインタフェースを検出プロセスから除外できます。詳細については，NNMiヘルプを参照してください。

4.2.8　インタフェースの検出範囲

NNMiでは，フィルタを定義して検出されるインタフェース範囲を指定できます。これは，ノードが大きく，インタフェースのサブセットだけを検出する場合に特に便利です。［除外対象インタフェース］オプションを使用する場合は，デバイスから情報を取得したあとでインタフェースがフィルタリングされますが，検出するインタフェース範囲を指定する場合は，NNMiから範囲外のインタフェースに関する情報は要求されません。そのため，範囲ベースの検出では，一部のインタフェースを管理する場合，大きいデバイスの検出パフォーマンスを向上できます。

［検出の設定］フォームの［含まれるインタフェース範囲］タブで，システムオブジェクトIDプレフィック値およびifIndex値を使用してインタフェース範囲を定義します。詳細については，NNMiヘルプを参照してください。

4.3　検出の設定

ここでは，設定のヒントを一覧にし，幾つかの設定例について説明します。この項を読んだあとで，特定の手順のNNMiヘルプの「検出を設定する」を参照してください。

注意事項

NNMiは，［検出シード］フォームを［保存して閉じる］とすぐにシードから検出を開始するので，シードを設定する前に次のことを必ず行ってください。

すべての通信設定を完了する。

すべての自動検出ルールを完了する（設定が必要な場合）。

サブネット接続ルールを設定する。

名前解決を設定する。

コンソールまでさかのぼって，［保存して閉じる］を実行する。

参考

ルールベース検出の場合，大幅な設定変更を行う前には，既存の設定のコピーを保存しておくことをお勧めします。詳細については，「2.2　ベストプラクティス：既存の設定を保存する」を参照してください。

4.3.1　自動検出ルールを設定する場合のヒント

新しい自動検出ルールを定義するときは，それぞれの設定を慎重に確認してください。新しいルールの定義では，自動検出はデフォルトで有効になっており，IPアドレス範囲はデフォルトで含まれており，システムオブジェクトID範囲はデフォルトで無視されます。

4.3.2　シードを設定する場合のヒント

検出対象ノードがリスト化されたファイルがすでにある場合は，この情報をシードファイルとして書式設定して，nnmloadseeds.ovplコマンドでNNMiにインポートします。

NNMiが選択するIPアドレスに影響を与えるために，シードファイルに管理アドレスとしてIPアドレスを指定します（ホスト名を使用すると，DNSが各ノードのIPアドレスを提供します）。

シードファイルのエントリの書式を，次に示します。

IP_address # node name
IP_address2, "<テナント名またはテナントのUUID>" # node name

保守目的のため，使用するシードファイルは1つだけにすることをお勧めします。必要に応じてノードを追加して，nnmloadseeds.ovplコマンドを再度実行します。NNMiは新しいノードを検出しますが，既存のノードは再判定しません。

ノードをシードファイルから削除しても，NNMiトポロジからは削除されません。NNMiトポロジからのノード削除は直接NNMiコンソールで実施してください。

ノードをマップやインベントリビューから削除しても，シードは削除されません。

NNMiでノードを再検出したい場合は，そのノードをマップまたはインベントリビューと，NNMiコンソールの［設定］＞［検出］＞［シード］ビューから削除してから，そのノードをNNMiコンソールの［検出シード］フォームで再度入力するか，nnmloadseeds.ovplコマンドを実行します。

ルールベース検出だけ

検出ルールは，そのルールに対するシードを指定する前に設定します。つまり，［検出の設定］フォームで［保存して閉じる］をクリックします（［検出シード］フォームで情報を保存すると，シード設定はすぐに更新されます）。

4.4　検出の評価

ここでは，検出の進行状況と成功したかどうかを判定する方法を説明します。

4.4.1　初期検出の進行状況をたどる

NNMi検出は，動的かつ継続的です。完了することはないため，「検出完了」のメッセージが表示されることはありません。初回の検出と接続には，多少の時間が掛かります。初期検出の進行状況を測定する方法を次に示します。

［システム情報］ウィンドウの［データベース］タブで，ノードカウントが予想レベルに達して一定になるのを監視します。このウィンドウは自動的に更新されません。初期検出時に，［システム情報］ウィンドウを複数回開きます。

［設定］＞［検出］＞［シード］ビューを見てください。このビューを，すべてのシードに「ノードが作成されました」の結果が表示されるまで更新してください。「ノードが作成されました」の結果は，デバイスがトポロジデータベースに追加されたことを示します。この結果は，NNMiがデバイスからすべての情報を収集してデバイスの接続を処理したことを示すものではありません。

代表ノードの［ノード］フォームを開きます。［検出状態］フィールドが「検出が完了」に移行するときには，NNMiはノードの基本特性，ノードのARPキャッシュ，隣接検出プロトコル（該当する場合）の収集を済ませています。この状態は，NNMiがデバイスの接続解析を完了したことを示すものではありません。

［ノード］インベントリビューで，ネットワークのさまざまな領域のキーデバイスが存在していることを確認します。

代表ノードの［レイヤー2の近隣接続ビュー］を開き，その領域の接続解析が完了したかどうかを確認します。

［レイヤー2の接続］および［VLAN］インベントリビューを調べて，レイヤー2処理の進行状況を測定します。

4.4.2　シードの検出を確認する

［シード］ビューを開く。

［シード］ビューで，ノードのリストを［検出シードの結果］列でソートする。

ノードがエラー状態の場合は，次について検討してください。

ノードに到達できなかった，またはDNS名が解決されなかったために検出が失敗した−これらのタイプの失敗に対しては，ノードへのネットワーク接続を確認して，DNS名解決が正しいかどうかを調べてください。DNS問題に対処するには，IPアドレスを使用してノードをシードするか，ホスト名をhostnolookup.confファイルに加えます。

IPアドレスが原因で名前解決されない場合には，該当するIPアドレスをipnolookup.confファイルに含めます。詳細については，hostnolookup.confおよびipnolookup.confのリファレンスページを参照してください。

ライセンスノード数超過−この状況は，検出されたデバイス数がライセンス限度に達したときに発生します。検出したノードを幾つか削除するか，ライセンスの追加を検討してください。

ノードが検出されたがSNMP応答がない−SNMP通信の問題は，シードされたデバイスだけでなく，自動検出によって検出されたデバイスにも発生します。詳細については，「3.4　通信の評価」を参照してください。

4.4.3　有効なデバイスプロファイルを確認する

［ノード］インベントリビューを開く。

［デバイスのプロファイル］列を，「No Device Profile」文字列が含まれるようにフィルタリングする。

ノードが検出されてもデバイスプロファイルがない場合は，［設定］＞［デバイスのプロファイル］で新規デバイスプロファイルを追加してから，ノードに対して設定のポーリングを実行してそのデータを更新する。

4.4.4　ノードの検出を確認する

すべてのノードが正しく検出されるために，管理ドメイン内のほかのドメインには表示されない固有のIPアドレスを使用するノードだけをNNMiで管理するようにします。例えば，ノードが突然消えたり，データベース内の別のノードとマージされたりして，そのノードがルーター冗長グループの一部になっている場合，ルーター冗長グループに参加しているルーターを管理するには，ルーターの管理アドレスとして保護されたアドレス以外の固有のIPアドレスを使用し，そのアドレスでSNMPを有効にする必要があります。保護されたIPアドレスを管理アドレスとして使用しようとすると，NNMiはルーターを適切に管理できません。

［ノード］インベントリビューでデータを調べます。管理アドレスがないノードがある場合は，これらのノードの通信設定を「3.4.1　ノードのSNMPの設定を確認する」の説明に従って確認します。

予想したノードが［ノード］インベントリビューにない場合は，次について確認します。

見つからなかったノードごとに，検出プロトコル（例えばCDP）が正しく設定されていることを確認します。

見つからないノードがWAN上にある場合，そのノードを含む自動検出ルールのPingスイープを有効にします。

4.4.5　自動検出ルールを評価する（ルールベース検出だけ）

予期しない検出結果に遭遇した場合は，自動検出ルールを再検討します。

NNMi検出でアドレスヒントが見つかる場合は，最初の一致ルールを使用してノードを作成するかどうかを判定しています。一致するルールがない場合，NNMi検出はヒントを廃棄します。自動検出ルールの順序番号によって，自動検出ルール設定が適用される順序が決まります。

それぞれの自動検出ルールで，次の設定を確認してください。

［マッチングノードの検出］を有効にし，自動検出がルールで実行されるようにする必要があります。

次の設定が，検出したいノードのタイプに対して正しいかどうかを確認します。

−SNMPデバイスの検出

−非SNMPデバイスの検出

デフォルトではルーターとスイッチだけが検出されて，SNMP以外のノードは検出されません。［SNMPデバイスの検出］を有効にすると，すべてのSNMPデバイスを検出します。［非SNMPデバイスの検出］を有効にすると，非SNMPデバイスも検出します。ご使用の環境を考慮せずにこれらの設定を有効にすると，予期した以上のノードを検出してしまうおそれがあります。

(1)　IPアドレス範囲

検出ヒントのIPアドレスは，IPアドレス範囲リスト内の［ルールに含める］エントリと一致する必要があります。含まれるIPアドレス範囲が自動検出ルールの中にない場合，すべてのアドレスヒントが一致と見なされます（この場合は，「4.3.1　自動検出ルールを設定する場合のヒント」を参照してください）。さらに，アドレスは「ルールにより無視された」とマークされたエントリと一致してはなりません。すべてのチェックが正常に一致すると，そのルールの設定が検出ヒントの処理に使用されます。

予想したデバイスの幾つかが検出されない場合，そのデバイスのIPアドレスが範囲の中に含まれていているか，また小さい順序番号のルールで無視されていないかを確認してください。

必要以上のデバイスが検出されている場合は，検出範囲を変更するか，検出したくないデバイスのIPアドレスが無視される範囲を追加してください。また，［SNMPデバイスの検出］も有効かどうかを確認します。

(2)　システムオブジェクトIDの範囲

検出ヒントのシステムオブジェクトID（OID）は，システムオブジェクトID範囲リストの中の［ルールに含める］エントリと一致する必要があります。含まれるシステムオブジェクトID範囲が自動検出ルールの中にない場合，すべてのオブジェクトIDが一致と見なされます。さらに，OIDは「ルールにより無視された」とマークされたエントリと一致してはなりません。すべてのチェックが正常に一致すると，そのルールの設定は検出ヒントの処理に使用されます。

システムオブジェクトID範囲を使用して，自動検出を拡大し，デフォルトのルーターおよびスイッチ以外も含めるか，特定のルーターおよびスイッチを除外します。

検出された各ノードは，トポロジデータベースに追加される前に指定されたIPアドレス範囲とシステムオブジェクトID範囲の両方と一致する必要があります。

4.4.6　接続とVLANを評価する

NNMiはレイヤー2接続とVLANを，デバイスがトポロジに追加されたあとの別のステップとして作成します。接続とVLANを評価する前の初期検出として十分な時間を考慮してください。

レイヤー2の接続を評価するには，対象とする各ネットワーク領域のノードグループを作成し，続いてそのノードグループのトポロジマップを表示します（［ノードグループ］インベントリで，ノードグループを選択して，［アクション］＞［マップ］＞［ノードグループマップ］をクリックします）。このマップでほかのノードに接続していないノードを探します。

VLANを評価するには，［VLAN］インベントリビューからそれぞれの［VLAN］フォームを開いて，そのVLANのポートのリストを調べます。

4.4.7　デバイスを再検出する

デバイスの設定ポーリングを実行する。

デバイスを削除する。

そのデバイスがシードの場合，シードを削除してから再度シードを追加します。

4.5　検出の調整

標準的な検出が行われるようにするためには，検出設定を調整して重大なデバイスと重要なデバイスだけが検出されるようにしてください。

IPアドレス範囲やシステムオブジェクトID（またはその両方）でフィルタリングします。

非SNMPデバイスとSNMPデバイス（スイッチでもルーターでもないデバイス）の検出を制限します。

コマンドラインでNNMiデータベースからノードを削除するには，nnmnodedelete.ovplコマンドを使用します。このコマンドで，NNMiデータベースからノードが削除されますが，シード定義は削除されません。コマンドラインでNNMiデータベースからシード定義を削除するには，nnmseeddelete.ovplコマンドを使用します。

検出プロトコルコレクションを無効にすることで修復できる特別な検出状況もあります。詳細については，「19.19　特定ノードに対して検出プロトコルを使用しないように設定する」を参照してください。

4.5.1　応答のないオブジェクトを削除する

応答がなくなってから削除するまでの日数を指定して，次のオブジェクトを削除できます。

応答のないノード

停止中の接続

応答のないノードを削除するには，次の手順を実行します。

［設定］ワークスペースで，［検出］＞［検出の設定］を選択する。

［非応答オブジェクト制御の削除］領域で，対象のオブジェクトを削除するまでの日数を入力する。

オブジェクトを削除しない場合は，「0」を入力します。指定した日数が経過したあとに，応答のないオブジェクトはデータベースから削除されます。

5　NNMiステータスポーリング

この章では，NNMi State Pollerサービスを設定し，ネットワーク監視を拡張および微調整するための情報を示します。この章は，NNMiヘルプの情報を補充するものです。監視動作方法の紹介，および監視設定方法の詳細は，NNMiヘルプの「ネットワークの稼働状態をモニタリングする」を参照してください。

バージョン8以前のNNMをお使いの方で，NNMiで監視がどのように変更されたか知りたい場合は，相違点の高レベルの概要に関する「23.2　ステータス監視」を参照してください。

5.1　ステータスポーリングの概念

この節では，State Pollerがポーリンググループの評価に使う順序など，ネットワーク監視の簡単な概要を示します。この項を読んだあと，さらに詳細な情報については「5.2　ステータスポーリングの計画」に進んでください。

ネットワーク検出と同じように，ネットワークでクリティカル，または最も重要なデバイスのネットワーク監視に関心を集中する必要があります。NNMiは，トポロジデータベースにあるデバイスにだけポーリングを実施できます。どのネットワークデバイスを監視するか，使用するポーリングの種類，およびポーリングする間隔を制御できます。

［モニタリングの設定］フォームのインタフェースとノードの設定を使って，デバイスのステータスポーリングを高度化し，さまざまなクラス，インタフェースの種類，およびノードの種類についてポーリングの種類と間隔を設定できます。

State Pollerのデータ収集がICMP（ping）応答を基礎にするか，またはSNMPデータを基礎にするかを設定できます。NNMiは，ユーザーが有効にするデータ収集の種類から，実際のMIBオブジェクトへの内部的なマップを自動処理し，設定を大幅に簡略化します。

ポーリング設定の計画を作成するときは，State Pollerサービス用にインタフェースグループとノードグループをセットアップする方法について考える必要があります。グループという概念については「2.6　ノードグループおよびインタフェースグループ」と「2.7　ノード／インタフェース／アドレス階層」を参照してください。

5.1.1　評価の順序

インタフェースまたはノードは複数のグループに属することがあるので，State Pollerは，定義された評価順序で，設定されたポーリング間隔およびポーリング種類を適用します。検出されたトポロジ内の各オブジェクトについて次のように評価されます。

オブジェクトがインタフェースの場合，State Pollerは基準を満たすインタフェースグループを探す。

グループは小さい順序番号から大きい順序番号へ順に評価されます。最初に一致するグループが見つかると，その時点で評価は停止します。

オブジェクトに一致するインタフェースグループがない場合，ノードグループが小さい順序番号から大きい順序番号へ順に評価される。

最初に一致するグループが見つかると，その時点で評価は停止します。インタフェースのうち，独自の特性に関してインタフェースグループと一致しないものは，所属するノードからポーリング設定を継承します。

検出されたものの，ノードまたはインタフェースの設定定義に含まれないデバイスは，グローバルな監視設定（［モニタリングの設定］フォームの［デフォルト設定］タブ）によって監視動作が確定される。

5.2　ステータスポーリングの計画

この節では，ポーリング設定チェックリストなど，State Poller設定の計画作成について説明します。監視の計画作成に便利な詳細情報によって，ポーリンググループの作成法が決まり，ポーリングプロセスの間にどの種類のデータを取得する必要があるかが決まります。

5.2.1　ポーリングチェックリスト

次のチェックリストを使って，State Poller設定の計画を作成できます。

□NNMiで何を監視できますか？

□オブジェクトの種類，場所，相対的重要性，そのほかの基準に基づいて，監視対象は論理的にどのように分類できますか？

□NNMiは，各グループをどのくらいの頻度で監視する必要がありますか？

□監視されるアイテムの情報を取得するために，何のデータを収集する必要がありますか？次のものが含まれることがあります。

−ICMP（ping）応答

−SNMP障害データ

−追加のSNMPコンポーネント稼働状態データ

(1)　ポーリング設定の例

ポーリング設定プロセスの理解を深めるために，次の例について考えます。ネットワークに複数のHP ProCurve 2810-48Gが含まれていると仮定します。これらのデバイスに到達できることを確認する必要がありますが，スイッチのSNMP監視は要求しません。

NNMiで何を監視できますか？

監視できるのは検出されたものだけであるため，自動検出ルールを設定して，NNMiのデータベースに自分のスイッチがあることを確認します。検出の設定の詳細は，「4.　NNMi検出」を参照してください。

監視対象は論理的にどのように分類できますか？

複数のスイッチを1つのグループに分類し，同じ監視設定を適用するのが合理的です。デバイスのインタフェース（SNMP）監視を行っていないので，インタフェースグループは必要ありません。

このノードグループを使ってビューをフィルタし，スイッチのステータスをグループとしてチェックし，グループをサービス停止中にしてファームウェアを更新することもできます。

NNMiは，各グループをどのくらいの頻度で監視する必要がありますか？

サービスレベル契約条項で，スイッチについて5分間のポーリング間隔で十分です。

どのデータを収集する必要がありますか？

監視設定がほかのグループと異なるのは次の点です。スイッチの例として，ICMP障害の監視を有効にし，SNMP障害ポーリングの監視を無効にします。グループについてのSNMP障害監視がない場合，コンポーネント稼働状態監視は適用されません。

これらの設定選択肢に関する計画作成情報の詳細は，次の項を参照してください。

「5.2.2　ステータスポーリングの監視対象を計画する」

「5.2.3　ノードグループとインタフェースグループを作成する」

「5.2.4　ポーリング間隔を計画する」

「5.2.5　収集するデータを計画する」

5.2.2　ステータスポーリングの監視対象を計画する

デフォルトで，NNMi State PollerはSNMPポーリングを使って次を監視します。

NNMi検出対象デバイス上で既知の別のインタフェースに接続されたインタフェース。

IPアドレスをホストするルーターインタフェース。

参考

多くの場合，接続されたインタフェースへのポーリングだけでも，十分に正確な根本原因分析ができます。監視対象インタフェースのセットを拡張すると，ポーリングのパフォーマンスに影響が及ぶ可能性があります。

監視の拡張

監視を拡張して，次が含まれるようにできます。

未接続インタフェース。デフォルトでは，NNMiが監視する未接続インタフェースはIPアドレスのあるものだけであり，ルーターノードグループに含まれます。

参考

NNMiは，次のように，NNMiが検出した別のデバイスに接続されていないインタフェースとして未接続インタフェースを定義します。

ルーターインタフェースのように，IPアドレスのあるインタフェース。

SNMPをサポートしないデバイス用のICMPポーリング。

デフォルトでICMPポーリングは，非SNMPデバイスノードグループについて有効です。

(1)　監視されないノードへのインタフェース

直接管理していないデバイスに接続されているインタフェースのステータスを知る必要があることがあります。例えば，アプリケーションまたはインターネットサーバーへの接続が確立されているかどうか知る必要があるものの，そのサーバーのメンテナンスは担当していないことがあります。検出ルールにそのサーバーを組み入れていないと，NNMiはそのサーバーに接するインタフェースを未接続と見なします。

監視されていないノードに接続する重要なインタフェースのステータスを監視する方法には次の2つがあります。

監視されていないノードの検出。

監視されていないノードをNNMiトポロジに追加するとき，NNMiは，トポロジの残りの部分にノードを接続しているインタフェースを接続済みと見なします。この場合，監視設定に従ってこれらのインタフェースをポーリングできます。NNMiはノードを管理対象として検出します。NNMiに監視させたくないノードを非管理対象にしてください。

参考

検出された各ノードは，そのノードを管理しているかどうかにかかわらず，ライセンスの最大数まで数えられます。

未接続インタフェースのポーリング。

未検出ノードの接続を含むネットワークデバイスのノードグループを作成できます。次に，ノードグループの未接続インタフェースのポーリングを有効にします。

NNMiは，ノードグループのデバイス上のインタフェースをすべてポーリングするので，多数のインタフェースのあるデバイスに対するトラフィックが大量に追加されます。

(2)　監視の停止

NNMi管理モードを使って，デバイスまたはインタフェースを非管理対象またはサービス停止中に設定できます。非管理対象は恒久的な状況と見なされます。オブジェクトのステータスを知る必要はありません。サービス停止中は，1つ以上のオブジェクトがオフラインになり，ダウン（停止の）インシデントが不要な一時的な状況と見なされます。

すべてのグループ設定を通して，管理モードを考えてください。グループ，ポーリング間隔，種類に無関係に，オブジェクトのステータスが非管理対象またはサービス停止中に設定されている場合，State Pollerはそのオブジェクトと通信しません。

ポイント

検出を行い，データベースに配置することを選択したデバイスやインタフェース（またはその両方）の中には，ポーリングの必要がないものもあります。非管理対象に恒久的に設定する可能性のあるそれらオブジェクトに着目してください。1つ以上のノードグループを作成し，管理モードを簡単に設定することもできます。

5.2.3　ノードグループとインタフェースグループを作成する

ノードグループとインタフェースグループをセットアップしてから，監視を設定する必要があります。したがって，ノードグループとインタフェースグループを設定するときはポーリング要求について考慮します。重要なデバイスを頻繁に監視できるようにノードグループとインタフェースグループを設定するのが理想的です。クリティカルでないデバイスをチェックする場合，チェック回数を減らすこともできます。

ポイント

ネットワークを監視するノードおよびインタフェースグループのセットを1つ設定します。マップでネットワークの可視化用に異なるノードグループのセットを設定します。

これらグループは，［設定］＞［オブジェクトグループ］＞［ノードグループ］または［設定］＞［オブジェクトグループ］＞［インタフェースグループ］ワークスペースを使用して定義します。これらグループは，デフォルトで，インシデント，ノード，インタフェース，およびアドレスビューをフィルタするのに使うのと同じグループです。監視設定用に，別のノードフィルタまたはインタフェースフィルタ定義を作成するには，ノードグループまたはインタフェースグループを開き，［ノードグループ］フォームまたは［インタフェースグループ］フォームで［ビューフィルターリストに追加］チェックボックスをオンにします。［保存して閉じる］をクリックして定義を保存します。

［モニタリングの設定］フォームの［ノードグループの設定］タブと［インタフェースグループの設定］タブにあるノードグループまたはインタフェースグループのレベルで，ポーリングの種類とポーリングの間隔を設定します。

類似のポーリングのニーズごとに，インタフェースやデバイス（またはその両方）をグループにまとめる基準を決定します。計画作成に際して考慮する必要がある要因は次のとおりです。

ネットワークのどのエリアにこれらのデバイスがありますか？タイミング制限がありますか？

デバイスの種類ごとにポーリング間隔または収集するデータを変更しますか？インタフェースの種類ごとに変更しますか？

NNMiが提供する事前設定されたグループを使用できますか？

ポイント

同時にサービス停止中になりそうなオブジェクトのグループ定義を，場所ごとまたはそのほかの基準ごとに作成できます。例えば，IOSアップグレードを適用する間は，すべてのCiscoルーターをサービス停止中モードにできます。

(1)　インタフェースグループ

基準に基づいて，どのインタフェースグループを作成するか決定します。インタフェースグループが最初に評価されることを覚えておいてください（「5.1　ステータスポーリングの概念」参照）。インタフェースグループはノードグループのメンバーを参照できるので，インタフェースグループの設定を実施する前に，ノードグループの設定を完了した方がよいケースもあります。

事前設定されたインタフェースグループ

NNMiには，設定済みの便利なインタフェースグループが幾つかあります。例えば，次のとおりです。

ISDN接続に関連づけられたIFTypeのある全インタフェース

音声接続用のインタフェース

ポイントツーポイント通信用のインタフェース

ソフトウェアループバックインタフェース

VLANインタフェース

リンクアグリゲーションプロトコルに関与するインタフェース

既存のグループを使用するか，それらを変更するか，または自分専用のグループを作成できます。

インタフェースグループには次の2種類の設定項目があります。つまり，所属するノードが含まれるノードグループとインタフェースのIFTypeまたはほかの属性です。これらは次のように組み合わせられます。

IFTypeと無関係に，ノードグループ内のノードのすべてのインタフェースをグループにまとめる。IFTypeまたは属性（名前，エイリアス，説明，速度，インデックス，アドレス，またはそのほかのIFType属性など）は選択しない。

インタフェースが存在するノードに関係なく，特定のIFTypeまたは属性のすべてのインタフェースをグループにまとめる。

特定のノードグループに存在する特定のIFTypeまたは属性のインタフェースだけをグループにまとめる。

(2)　ノードグループ

インタフェースグループの計画を作成してから，ノードグループの計画を作成します。監視用に作成されたノードグループがビューのフィルタに意味があるとは限らないので，それらは個別に設定できます。

事前設定されたノードグループ

設定作業を簡単にするために，ノードグループのデフォルト集合を用意しています。これらの基礎になっているのは，検出プロセスの間にシステムオブジェクトIDから導出されたデバイスカテゴリです。デフォルトのノードグループには次が含まれます。

ルーター

ネットワーキングインフラストラクチャデバイス（スイッチ，ルーターなど）

Microsoft Windowsシステム

SNMPコミュニティ文字列がわからないデバイス

重要ノード。Causal Engineによって内部的に使用されており，コネクタ障害の危険にさらされているデバイスの特殊処理を提供します。詳細については，NNMiヘルプの「定義済ビュー フィルターとして使用されるノードグループ」を参照してください。

既存のグループを使用するか，それらを変更するか，または自分専用のグループを作成できます。

次のノード属性を使用して，関連するノードの定義に条件を付けることができます。

ノード上のIPアドレス

ホスト名のワイルドカード抽出

デバイスプロファイルから得られる情報（例えば，カテゴリ，ベンダー，ファミリ）

MIB II sysName，sysContact，sysLocation

使われない余分なエントリがリストに追加されないように，設定および表示用に豊富なグループのセットを作成し，バランスを取ってください。

ポイント

シンプルで再使用可能な小さいグループを作成し，監視または視覚化のためにこれらを組み合わせて，階層的なまとまりにできます。例えば，「すべてのルーター」と「IPアドレスの末尾が100のすべてのシステム」のように，グループ定義は重なることがあります。ノードは複数のグループに属することがあります。

デバイスプロファイルとの相互作用

各デバイスが検出されると，NNMiはシステムオブジェクトIDを使用して，使用可能なデバイスプロファイルのリストを検索します。デバイスプロファイルは，ベンダー，製品，ファミリ，デバイスカテゴリなど，デバイスの追加属性を導出するために使用されます。

ノードグループを設定するとき，これら導出された属性を使用して，監視設定に適用するデバイスをカテゴリにまとめられます。例えば，ベンダーを問わずに，ネットワーク全体のすべてのスイッチを特定のポーリング間隔でポーリングすることもできます。デバイスカテゴリの「スイッチ」を自分のノードグループの定義特性として使えます。システムオブジェクトIDがカテゴリ「スイッチ」にマップされるデバイスはすべて，そのノードグループの設定が反映されます。

5.2.4　ポーリング間隔を計画する

NNMiがデータを収集するのに使うポーリング間隔をオブジェクトグループごとに，選択します。サービスレベル契約条項に一致するように，間隔は1分間と短くすることもできますし，数日間と長くすることもできます。

ポイント

間隔が短いと，迅速にネットワーク問題を認識するのに役立ちます。しかし，あまりに短い間隔であまりに多くのオブジェクトをポーリングすると，State Pollerにバックログを発生させる可能性があります。リソース利用と間隔の間でお使いの環境にとって，最良のバランスを見つけてください。

参考

根本原因分析エンジンは，24時間に一回ステータスポーリングを実施し，ステータス，結果およびインシデントの情報を更新します。このステータスポーリングは，デバイスに設定されたポーリング周期には影響しません。

5.2.5　収集するデータを計画する

State Pollerサービスは，ポーリングを使って，ネットワークで監視されているデバイスに関する状態情報を収集します。ポーリングはICMPやSNMP（またはその両方）を使って実行できます。

ICMP（ping）

ICMPアドレス監視は，ping要求を使って，管理対象の各IPアドレスが使用可能かどうかを確認します。

SNMP

SNMP監視は，監視されている各SNMPエージェントがSNMPクエリーに応答していることを確認します。

State Pollerは，間隔ごとに1つのクエリーで監視されている各オブジェクトから，設定済みのSNMP情報を収集するよう最適化されています。設定の変更をすると，State Pollerは各オブジェクトのグループメンバーシップを再計算し，収集する間隔とデータセットに再適用します。

SNMP監視は，監視されているすべてのインタフェースとコンポーネントにSNMPクエリーを発行し，MIB IIインタフェーステーブル，HostResources MIB，およびベンダー固有MIBから現在の値を要求します。障害監視に使われる値もあります。

SNMPコンポーネント稼働状態データ

コンポーネントヘルス監視をグローバルなレベルで有効または無効にできます。障害に関するコンポーネント稼働監視は，デバイスの障害ポーリング間隔設定に従います。

ポーリングごとに追加データを収集しても，ポーリングの実行時間への影響はありません。しかし，各オブジェクトに関して格納される追加データによって，State Poller用に必要なメモリ容量が増加する可能性があります。

ポイント

監視設定変更をまとめて実施すると，State Pollerの進行中の操作への影響を少なくできます。

5.3　ステータスポーリングの設定

この節では，設定のヒントを示し，設定例を幾つか挙げます。この節を読んだあと，特定の手順については，NNMiヘルプの「モニタリングの動作を設定する」を参照してください。

参考

大幅な設定変更を行う前には，既存の設定のコピーを保存しておくことをお勧めします。詳細については，「2.2　ベストプラクティス：既存の設定を保存する」を参照してください。

5.3.1　監視するインタフェースグループとノードグループを設定する

ポーリングにノードグループとインタフェースグループを使用すべき理由については，前のセクション「5.2.3 ノードグループとインタフェースグループを作成する」を参照してください。

NNMiコンソールまたはCSVファイルを使用して，ノードグループまたはインタフェースグループを作成できます。例えば，ノードグループ情報がMicrosoft Excelワークシートにある場合，この情報をCSVファイルとして保存してから，nnmloadnodegroups.ovplコマンドを使用して，NNMiに追加できます。同様に，nnmloadinterfacegroups.ovplコマンドを使用して，インタフェースグループ情報をNNMiに追加できます。詳細については，nnmloadnodegroups.ovplおよびnnmloadinterfacegroups.ovplのリファレンスページを参照してください。

NNMiコンソールでノードグループおよびインタフェースグループを作成するには，［設定］ワークスペースを使用します。詳細については，NNMiヘルプの「ノードまたはインタフェースのグループ作成」を参照してください。

（例）

ProximiTプロキシサーバー用にノードグループを設定する方法は次のとおりです。

［設定］＞［オブジェクトグループ］＞［ノードグループ］を開き，［新規作成］をクリックする。

グループProxy Serversという名前を付け，［ビューフィルターリストに追加］をオンにする。

［追加のフィルター］タブで，hostname属性を選択し，演算子の設定をlikeにする。

ノードのホスト名にprox*.yourdomain.comとして入力し，［保存して閉じる］をクリックする。

値は，prox*.example.comのようにワイルドカードを入力します。

ProximiTデバイスについてDevice Profile（デバイスプロファイル）とCategory（カテゴリ）を設定してある場合は，［デバイスフィルター］タブを使って［デバイスのカテゴリ］の選択個所にアクセスし，作成したProxy Serverカテゴリをグループのベースにできます。

グループ定義で［保存して閉じる］をクリックする。

参考

インタフェースグループ設定で参照する前に，ノードグループを設定する必要があります。

5.3.2　インタフェースの監視を設定する

State Pollerは，ノードグループの前にインタフェースグループのメンバーを分析します。作成した各インタフェースグループ，および使用する既存のインタフェースグループについて，［モニタリングの設定］フォームの［インタフェースグループの設定］タブを開き，State Pollerがそのグループを処理する方法に関する個別の設定を作成します。設定には次のものが含まれます。

障害ポーリングの有効化または無効化

障害ポーリング間隔の設定

NNMiがグループ内の未接続インタフェース（またはIPアドレスをホストしている未接続インタフェース）を監視するかどうかの選択

インタフェースグループごとに異なる設定ができます。State Pollerは，小さい順序番号から順にリストを評価します。

ポイント

複数のグループにあてはまるオブジェクトは順序番号の小さいグループから設定を適用されることを頭に入れておきつつ，順序番号をダブルチェックします。

5.3.3　ノードの監視を設定する

あるオブジェクトが設定済みのインタフェースグループにあてはまらない場合，State Pollerはノードグループ内のメンバーシップについて，そのオブジェクトを評価します。設定は小さい順序番号から順に評価し，最初に合致するノードグループに適用されます。

ノードグループごとに，［モニタリングの設定］フォームを開いてから［ノードグループの設定］タブを開きます。State Pollerがそのグループを処理する方法に関する個別の設定を作成します。設定には次のものが含まれます。

障害ポーリングの有効化または無効化

障害ポーリング間隔の設定

NNMiがグループ内の未接続インタフェース（またはIPアドレスをホストしている未接続インタフェース）を監視するかどうかの選択

ノードグループごとに異なる設定ができます。

ポイント

複数のグループにあてはまるオブジェクトは順序番号の小さいグループから設定を適用されることを頭に入れておきつつ，順序番号をダブルチェックします。

5.3.4　監視のデフォルトを設定する

State Pollerは，定義済みのインタフェースの設定またはノードの設定に合致しないオブジェクトについて［デフォルト設定］タブの設定を適用します。このタブの設定を検討し，デフォルトレベルで自分の環境に合致することを確認します。例えば，デフォルト設定としてすべての未接続インタフェースをポーリングすることはほとんどないでしょう。

参考

変更を有効にするためには，コンソールに戻るまでに，すべての［モニタリングの設定］フォームを必ず［保存して閉じる］ようにしてください。

5.4　ステータスポーリングの評価

この節では，監視設定の進行と成功を評価する方法を説明します。

5.4.1　ネットワーク監視の設定を確認する

NNMiが指定のノードまたはインタフェースの監視に使う設定をすると，ステータスポーリングをいつでも開始できます。

(1)　インタフェースまたはノードは正しいグループのメンバーでしょうか？

あるグループにどのインタフェースまたはノードが属するか確認するには，［設定］ワークスペースで次の1つを選択します。

ノードグループ

インタフェースグループ

ヘルプの指示に従って，グループのメンバーを表示します。オブジェクトは複数のグループのメンバーになれること，ほかのグループの順序番号の方が小さい可能性があることを頭に入れておいてください。

その代わりに，オブジェクト（インタフェースまたはノード）を開き［ノードグループ］タブまたは［インタフェースグループ］タブをクリックして，オブジェクトが属するグループの完全なリストを表示することもできます。このリストは，グループ名でソートされているため，どの設定が適用されるかを決定する順序番号とは関係ありません。

オブジェクトがグループのメンバーでない場合は次のとおりです。

［インベントリ］ビューで，ノードのデバイスプロファイルを調べる。

［設定］＞［デバイスのプロファイル］で，そのデバイスプロファイルに関する属性の情報を確認する。

ノードグループ定義の属性要件を確認する。

不一致がある場合は，［デバイスのプロファイル］のカテゴリを修正して，その種類のデバイスがノードグループに当てはまるようにできます。ノードの属性を更新してグループに一致させるためには，［アクション］＞［ポーリング］＞［設定のポーリング］を実行する必要があります。

(2)　どの設定が適用されていますか？

特定のノード，インタフェース，またはアドレスに有効な監視設定をチェックするには，該当する［インベントリ］ビュー内のそのオブジェクトを選択し，［アクション］＞［設定の詳細］＞［モニタリングの設定］を選択します。NNMiに現在の監視設定が表示されます。

［障害SNMPポーリングが有効になっています］と［障害のポーリング周期］の値を調査します。これらの値が予想どおりでない場合は，［ノードグループ］または［インタフェースグループ］の値を見て，どのグループが適用されるか調べます。

オブジェクトに対する通信が無効にされていないことを確認するために，オブジェクトの［アクション］＞［設定の詳細］＞［通信の設定］をチェックします。

(3)　どのデータが収集されていますか？

特定のデバイスのステータスポーリングを開始し，予想された種類のポーリング（SNMP，ICMP）がそのデバイスについて実行されていることを確認できます。ノードを選択し，［アクション］＞［ポーリング］＞［ステータスのポーリング］をクリックします。NNMiはデバイスのリアルタイムのステータスチェックを実行します。実行中のポーリングの種類と結果が出力されます。ポーリングの種類が予想したものでない場合は，ノードの監視設定，および監視設定のそれぞれのグローバル，インタフェース，またはノードに関する設定をチェックします。

5.4.2　ステータスポーリングのパフォーマンスの評価

自分の環境のステータスポーリングのパフォーマンスを評価するには，State Poller稼働状態チェックの情報を使って，State Pollerサービスの動作を数値で表し，評価します。

(1)　State Pollerは最新の状態が反映されていますか？

次の表に説明されているように，［システム情報］ウィンドウの［ステートポーラー］タブでState Pollerサービスの現在の稼働状態情報をいつでもチェックできます。

表5‒1　State Poller稼働状態情報

情報

説明

ステータス

State Pollerサービスの全般的なステータス

ポーリングカウンタ

過去5分以内に要求された収集

過去5分以内に完了した収集

処理中の収集

過去5分以内にスキップを実行した時刻

設定済みのポーリング間隔内で完了しなかった定期的に実行するポーリングの数。値が0でない場合は，ポーリングエンジンの処理が追いついていないか，または応答が戻ってくるまえにポーリングが実施されています。

監視する必要があるもの：この値が増加し続ける場合は，ターゲットとの通信に問題があるか，またはNNMiの負荷が過剰です。

実行する必要があるアクション：nnm.logファイルで文字列com.hp.ov.nms.statepollerで始まるクラスのメッセージを探して，スキップされたポーリングのターゲットを特定します。

スキップされたポーリングのターゲットが同じ場合，設定を変更して，これらのターゲットのポーリング頻度を低くするか，またはタイムアウトを増やします。

スキップされたポーリングのターゲットが異なる場合，NNMiのシステムパフォーマンス（特にovjbossの使用可能メモリ）を確認します。

過去5分以内の古い収集

古い収集というのは，少なくとも10分間，ポーリングエンジンから応答を受信していない収集のことです。稼働状態が良好なシステムでは古い収集はありません。

監視する必要があるもの：この値が一定して増加する場合は，ポーリングエンジンに問題があります。

実行する必要があるアクション：nnm.logファイルで文字列com.hp.ov.nms.statepollerで始まるクラスのメッセージを探して，古い収集のターゲットを特定します。

古い収集のターゲットが1つの場合，この問題を解決できるまでターゲットを管理から除きます。

古い収集のターゲットが異なる場合，NNMiシステムとNNMデータベースのパフォーマンスを確認します。NNMiを停止して再起動します。

ポーラーの結果キューの長さ

監視する必要があるもの：値が0または0に近いことを確認してください。0よりも大きい場合，次のアクションを実行してください。

実行する必要があるアクション：キューのサイズがきわめて大きい場合，ovjbossはメモリ領域不足の可能性があります。

状態マッパーキュー期間

監視する必要があるもの：値が0または0に近いことを確認してください。0よりも大きい場合，次のアクションを実行してください。

実行する必要があるアクション：このキューのサイズがきわめて大きい場合は，NNMiシステムとNNMiデータベースのパフォーマンスをチェックします。

状態アップデータキュー期間

監視する必要があるもの：値が0または0に近いことを確認してください。0よりも大きい場合，次のアクションを実行してください。

実行する必要があるアクション：このキューのサイズがきわめて大きい場合は，NNMiシステムとNNMiデータベースのパフォーマンスをチェックします。

5.5　ステータスポーリングの調整

ステータスポーリングのパフォーマンスは次の重要な変数の影響を受けます。

ポーリングされるデバイス／インタフェースの数

設定されるポーリングの種類

各デバイスのポーリングの頻度

これらの変数は，ネットワーク管理のニーズによって決まります。ステータスポーリングについてパフォーマンス上の問題がある場合は，次の設定を確認してください。

個別のノードのポーリング設定はノードグループとインタフェースグループ内のメンバーシップによって制御されるので，類似のポーリング要求のあるノードまたはインタフェースがグループに含まれていることを確認します。

未接続インタフェースまたはIPアドレスをホストするインタフェースをポーリングしている場合は，設定をチェックして，必要なインタフェースだけをポーリングしていることを確認します。特別な制御を用意し，最小のインタフェースのサブセットを選んでポーリングするために，（［モニタリングの設定］フォームの［デフォルト設定］にではなく）［ノードグループの設定］フォームまたは［インタフェースグループの設定］フォームでこれらのポーリングを有効にしてください。

未接続インタフェースのポーリングでは，未接続のすべてのインタフェースが監視されることを覚えておいてください。IPアドレスのある未接続のインタフェースだけを監視するには，IPアドレスをホストするインタフェースのポーリングを有効にします。

監視設定とは無関係に，ステータスポーリングは，ネットワーク応答性に左右され，全般的なシステムパフォーマンスの影響を受ける可能性があります。デフォルトのポーリング間隔でのステータスポーリングは多くのネットワーク負荷を掛けませんが，NNMiサーバーとポーリングされているデバイスの間のネットワークリンクのパフォーマンスが低い場合，ステータスポーリングのパフォーマンスも低くなる可能性があります。タイムアウトを大きくし，再試行の数を小さく設定すると，ネットワーク負荷を低減できますが，これらの設定変更はあまり効果がないかもしれません。タイミングの良いポーリングを行うには，適切なネットワークパフォーマンスと十分なシステムリソース（CPU，メモリ）が必要です。

コンポーネント稼働状態監視を有効または無効にしても，ポーリングのタイミングには影響がありません。スケジュールされた時刻に，追加のMIBオブジェクトが収集されるだけです。ただし，コンポーネントヘルス監視を無効にすると，State Pollerが使用するメモリの量が減少する可能性があります。

6　NNMiインシデント

NNMiには，多数のデフォルトインシデントと相関処理が用意されています。デフォルトインシデントを利用すると，NNMiコンソールにすぐにインシデントを表示できます。また，相関処理を利用すると，インシデントを管理する数を減らすことができます。この章では，NNMiインシデントを設定することでネットワーク管理を微調整するのに役立つ情報を説明します。この章は，NNMiヘルプの情報を補充するものです。NNMiインシデントの概要およびインシデント設定方法の詳細については，NNMiヘルプの「インシデントを設定する」を参照してください。

バージョン8以前のNNMで作業した経験があり，イベント監視がどのように変更されたかを知りたい場合は，「23.3　イベント監視のカスタマイズ」を参照してください。

6.1　インシデントの概念

NNMiでは，次のソースからネットワークステータス情報が収集されます。

NNMiのCausal Engineではネットワークの稼働状態が分析され，継続的に各デバイスの稼働状態ステータス値が提供されます。Causal Engineでは，可能な場合は常にネットワーク障害の根本原因も広範囲に評価され，決定されます。

ネットワークデバイスからのSNMPトラップ。NNMiのCausal Engineは，分析中にトラップを症状に関する情報として使用します。

NNMiは，これらの情報をネットワーク管理に有用な情報を提供するネットワークステータス情報に変換します。NNMiには，ネットワークオペレータが考慮する必要があるインシデント数を減らす多くのデフォルトインシデント相関処理が用意されています。

デフォルトのインシデント相関処理をカスタマイズして，環境のネットワーク管理要件に一致する新規インシデント相関処理を作成できます。

NNMiコンソールのインシデント設定によって，NNMiが作成できるインシデントタイプが定義されます。インシデント設定が受信したSNMPトラップと一致しない場合，その情報は廃棄されます。ソースオブジェクトの管理モードが，NNMiデータベースで［非管理対象］もしくは［サービス停止中］に設定されている場合，またはデバイスが障害ポーリングで監視されていない場合，NNMiでは常に受信トラップは廃棄されます。

nnmtrapconfig.ovpl -dumpBlockListは，インシデント設定がないか，または無効なため，インシデントパイプラインに渡されなかったSNMPトラップなど，現在のインシデント設定に関する情報を出力します。

さらに，NNMiではNNMiトポロジにないネットワークデバイスからのSNMPトラップは廃棄されます。このデフォルト動作の変更の詳細については，NNMiヘルプの「未解決の受信トラップを処理する」を参照してください。

詳細については，次を参照してください。

NNMiヘルプの「イベントパイプラインについて」

NNMiヘルプの「NNMiのCausal Engineとインシデント」

6.1.1　インシデントライフサイクル

次の表は，インシデントのライフサイクルの段階を説明したものです。

表6‒1　NNMiインシデントライフサイクル

ライフサイクル

状態

説明

状態設定者

インシデント

使用者

なし

NNMiイベントパイプラインはすべてのソースから入力を受領し，必要に応じてインシデントを作成します。

該当なし

NNMi

ダンプニング済み

インシデントは保管場所にあり，別のインシデントとの相関処理待ちです。インシデントビューアのインシデントを減らすために，この待機期間があります。

ダンプニング周期はインシデントタイプによって異なります。詳細については，「6.1.7　インシデントの抑制，強化，およびダンプニング」を参照してください。

NNMi

NNMi

登録済み

インシデントは，インシデントビューで見ることができます。

インシデントは任意の設定済み宛先へ転送されます（近隣またはグローバルマネージャ）。

NNMi

ユーザーはインシデントビューでこの状態を設定することもできます。

ユーザー

ライフサイクル移行アクション

進行中

インシデントは問題を調査するユーザーに割り当てられています。

ネットワーク管理者によってこの状態の特定の意味が定義されます。

ユーザー

ユーザー

ライフサイクル移行アクション

完了

インシデントによって指定された問題は，対処が完了し，解決しています。

ネットワーク管理者によってこの状態の特定の意味が定義されます。

ユーザー

ユーザー

ライフサイクル移行アクション

解決済み

このインシデントによってレポートされた問題が解決したことをNNMiが確認したことを示します。例えば，デバイスからインタフェースを取り外すと，そのインタフェースに関するインシデントはすべて，自動的に「解決済み」になります。

ユーザーまたはNNMi

ユーザー

ライフサイクル移行アクション

6.1.2　トラップおよびインシデント転送

次の表は，トラップおよびインシデントをNNMi管理サーバーから別の宛先へ転送する方法を要約したものです。

表6‒2　トラップおよびNNMiインシデント転送でサポートされている方法

項目

NNMiトラップ転送

NNMi Northboundインタフェーストラップ転送

グローバルネットワーク管理のトラップ転送

転送対象

ネットワークデバイスからのSNMPトラップ

NNM管理ステーションからのバージョン8以前のNNMイベント

ネットワークデバイスからのSNMPトラップ

NNMi管理イベント

ネットワークデバイスからのSNMPトラップ

NNM管理ステーションからのバージョン8以前のNNMイベント

転送フォーマット

受信したままのSNMPv1，SNMPv2c，またはSNMPv3トラップ（SNMPv3トラップはSNMPv2cトラップへ変換可能）

NNMiインシデントから作成されたSNMPv2cトラップ

NNMiインシデント

追加情報

ほとんどの場合，NNMiはvarbindを追加して元のソースオブジェクトを識別します。

NNMiがSNMPv1トラップを変更することはありません。

NNMiはvarbindを追加して元のソースオブジェクトを識別します。

リージョナルマネージャプロセスによってインシデントに追加された情報はすべて，転送済みインシデントに保持されます。

設定先

［設定］ワークスペースの［インシデント］＞［トラップサーバー］＞［トラップ転送設定］

［統合モジュールの設定］ワークスペースの［Northboundインタフェース］

［SNMPトラップの設定］フォームまたは［リモートNNM 6.x/7.xのイベント設定］フォームの［グローバルマネージャへの転送］タブ

注

−

−

グローバルマネージャのインシデントビューに表示されるリモートインシデントを転送します。転送済みインシデントはグローバルマネージャ上での相関処理に参加します。

詳細情報

NNMiヘルプの「トラップ転送を設定する」

−

NNMiヘルプの「SNMPトラップインシデントのグローバルマネージャーへの転送を設定する（NNMi Advanced）」

NNMiヘルプの「リモート6.x/7.xイベントインシデントのグローバルマネージャーへの転送を設定する（NNMi Advanced）」

（凡例）　−：該当なし。

6.1.3　受信済みSNMPトラップ

NNMiが管理デバイスから受信するSNMPトラップを別のアプリケーションに転送する場合は，次のどちらかの方法を使用します。

NNMi SNMPトラップ転送を使用します。NNMi SNMPトラップ転送メカニズムの設定方法の詳細については，NNMiヘルプの「トラップ転送設定」を参照してください。

NNMi NorthboundインタフェースのSNMPトラップ転送メカニズムを使用します。

受信側アプリケーションがトラップを識別する方法は次のように異なります。

Windows（すべて）およびUNIX（元のトラップではない場合）

デフォルトおよびSNMPv3からSNMPv2cへの変換転送オプションに該当します。

Windows NNMi管理サーバー上のNNMi SNMPトラップ転送メカニズムによって，送信先へ転送する前に各SNMPトラップが改編されます。トラップはNNMi 管理サーバーからのものと考えられます（この情報は，［トラップ転送先］フォームで元のトラップ転送オプションが選択されていないUNIX NNMi 管理サーバーにも適用されます）。

トラップ送信元デバイスと受信するアプリケーションでのイベントとの関連づけを正しくするため，これらのトラップに関するルールを，追加されるvarbindによってカスタマイズする必要があります。originIPAddress(.1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.19.1.1.3)varbindからの値を解釈します。originIPAddressの値は汎用タイプInetAddressのバイト文字列で，originIPAddressType(.1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.19.1.1.2)varbindの値によって決まるInetAddressIPv4またはInetAddressIPv6です。ルールによってoriginIPAddressType varbindを読み取って，originIPAddress varbindのインターネットアドレスタイプ（ipv4(1)，ipv6(2)）の値を決定する必要があります。ルールによってoriginIPAddressの値を表示文字列に変換する必要もあります。

NNMiが転送されたトラップに追加するvarbindの詳細については，NNMiヘルプの「NNMiが提供するトラップvarbind」，RFC2851および次のファイルを参照してください。

Windows：%NNM_SNMP_MIBS%¥Vendor¥Hewlett-Packard¥hp-nnmi.mib

UNIX：$NNM_SNMP_MIBS/Vendor/Hewlett-Packard/hp-nnmi.mib

元のトラップ転送が設定されたUNIX

UNIX NNMi管理サーバー上のNNMi SNMPトラップ転送メカニズムによって，NNMiが受信するものと同じフォーマットでトラップを転送できます。各トラップは管理対象デバイスがトラップ転送先に直接送信したように表示されるため，受信するアプリケーションに設定された既存のトラップ処理は変更なしで動作します。

NNMi Northboundインタフェース（全オペレーティングシステム）

NNMi Northboundインタフェースは各SNMPトラップを強化してから，トラップ転送先に転送します。トラップはNNMi管理サーバーからのものと考えられます。受信側アプリケーションのトラップ送信デバイスとイベント間の関連づけを正しくするため，これらのトラップのルールを収集したvarbindに対してカスタマイズする必要があります。nnmiIncidentSourceNodeHostname(1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.21)およびnnmiIncidentSourceNodeMgmtAddr(1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.24)varbindによって元のソースオブジェクトが識別されます。

6.1.4　MIB

NNMiでは，次の管理情報ベース（MIB）ファイルをNNMiデータベースにロードする必要があります。

カスタムポーラー機能，折れ線グラフ，またはその両方のMIB式で使用するすべてのMIB変数

NNMiが稼働状態を監視するノードコンポーネント（ファン，または電源など）

NNMiでは，管理情報ベース（MIB）ファイル，またはMIBファイルで定義されているトラップをNNMiデータベースにロードする必要があります。

6.1.5　カスタムインシデント属性

NNMiでは，カスタムインシデント属性（CIA）を使用して，インシデントに追加情報が追加されます。

SNMPトラップインシデントの場合，NNMiでは元のトラップvarbindはインシデントのCIAとして格納されます。

管理イベントインシデントの場合，NNMiでは関連情報（com.hp.ov.nms.apa.symptomなど）はインシデントのCIAとして追加されます。

インシデントCIAを使用すると，インシデントライフサイクル移行アクション，抑制，重複削除，強化などの範囲を絞り込むことができます。CIAを使用して，インシデントビューまたはフォームのアプリケーションメニュー項目の信頼性を絞り込むこともできます。

指定のインシデントにNNMiがどのCIAを追加するかを決定するには，インシデントビューのサンプルインシデントを開き，［カスタム属性］タブの情報を確認します。

(1)　解決済み管理イベントインシデントに追加されるCIA

管理イベントインシデントの原因となった状態が該当しなくなったとNNMi Causal Engineが判断すると，NNMiはそのインシデントのライフサイクル状態を［解決済み］に設定し，次の表にリストされているCIAをインシデントに追加します。NNMiコンソールユーザーは，［インシデント］フォームの［相関処理の注］フィールドでこの情報を確認できます。ライフサイクル移行アクションでは，CIAの値が直接使用されることがあります。

表6‒3　解決済みインシデントのカスタムインシデント属性

名前

説明

cia.reasonClosed

NNMiがインシデントをキャンセルしたか解決済みにした理由。

この理由は，NodeUpやInterfaceUpなど結果の名前にもなります。このフィールドが設定されていない場合は，NNMiコンソールユーザーがインシデントを解決済みにしたということになります。cia.reasonClosed CIAのNNMiの期待値を判断するには，NNMiヘルプの「NNMiによるインシデントの解決方法」を参照してください。

cia.incidentDurationMs

機能停止のタイムスタンプ（単位：ミリ秒）。

ステータスが停止中になってから動作中に戻るまでNNMiが測定します。この値は，cia.timeIncidentDetectedMsとcia.timeIncidentResolvedMsのCIAの差です。停止中インシデントと動作中インシデントのタイムスタンプを比較するより正確な測定値です。

cia.timeIncidentDetectedMs

NNMi Causal Engineが最初に問題を検出したときのタイムスタンプ（単位：ミリ秒）。

cia.timeIncidentResolvedMs

問題が解決したことをNNMi Causal Engineが検出したときのタイムスタンプ（単位：ミリ秒）。

NNMiは，多くの一次的根本原因インシデントと二次的根本原因インシデントに，表6-3に示したCIAを追加します。例えばNodeDownインシデントには，InterfaceDownインシデントとAddressNotRespondingインシデントが二次的根本原因として含まれることがあります。NNMiがNodeDownインシデントを解決済みにすると，NNMiは二次的インシデントも解決済みにして，それぞれのインシデントのコンテキストの値を含むCIAを二次的インシデントに追加します。

NNMiは，次のデフォルト管理イベントインシデントタイプには表6-3に示したCIAを追加しません。

NNMiコンソールユーザーが手動で解決済みにしたインシデント

NNMiデータベースから削除されたオブジェクトに応答してNNMiが解決済みにしたインシデント

IslandGroupDownインシデント

NnmClusterFailover，NnmClusterLostStandby，NnmClusterStartup，NnmClusterTransferの各インシデント

次のファミリのインシデント

相関処理

ライセンス

NNMi稼働状態

トラップ分析

6.1.6　インシデント数の削減

NNMiには，ネットワークオペレータがNNMiコンソールで見るインシデント数を削減する次のカスタマイズ可能相関処理が用意されています。

Pairwise相関処理

CiscoLinkDownに続くCiscoLinkUpのように，論理的な関係があり，［インシデント］ビューに両方を表示させる必要がない場合に，関連するインシデントとしてまとめて管理します。具体的には，インタフェースがLinkDownからLinkUpしたときにLinkDown/LinkUpのメッセージを抑止します。

重複削除相関処理

指定した時間ウィンドウ内に複数のインシデントのコピーを受信すると，重複削除インシデントの重複が相関処理されます。新たに受信した各重複インシデントの時間ウィンドウが再開始されます。このように，NNMiでは相関処理時間ウィンドウの全期間中，重複を受信しなくなるまで重複インシデントが相関処理されます。

レート相関処理

指定時間帯内にインシデントに関する指定コピー数を受信すると，レートインシデントの重複が相関処理されます。時間ウィンドウの残り時間にかかわらず，指定数のインシデントを受信するとNNMiによってレートインシデントが生成されます。

6.1.7　インシデントの抑制，強化，およびダンプニング

NNMiには，インシデントからほとんどの値を取得する便利な機能セットが用意されています。各インシデントタイプに対して，次のインシデント設定オプションでインシデントが関連する場合を具体的に指定できます。

抑制

インシデントが抑制設定に一致すると，そのインシデントはNNMiコンソールインシデントビューに表示されません。インシデントの抑制は，あるノード（ルーター，スイッチなど）にとっては重要であるが，ほかにとっては重要ではないインシデント（SNMPLinkDownトラップなど）の場合に便利です。

強化

インシデントが強化設定に一致すると，インシデントのコンテンツに応じて，NNMiによって1つ以上のインシデント値（重大度，メッセージなど）が変更されます。インシデントの強化は，トラップvarbind（ペイロード）に識別情報を継承するトラップ処理（RMONFallingAlarmなど）の場合に便利です。

ダンプニング

インシデントがダンプニング設定に一致すると，ダンプニング周期中，NNMiによってインシデントビューの表示更新，アクション実行などが遅延されます。インシデントのダンプニングは，NNMi Causal Engineがインシデントの根本原因分析を実行する時間が必要なときに，NNMiコンソールのインシデント数を減らせるため，分析の精度を上げることができます。

NNMiには，各インシデントタイプに抑制，強化，ダンプニングに対する次の設定レベルが用意されています。

インタフェースグループ設定

ソースオブジェクトがNNMiインタフェースグループのメンバーである場合のインシデント動作が指定されます。各インタフェースグループに異なる動作を指定できます。

ノードグループ設定

ソースオブジェクトがNNMiノードグループのメンバーである場合のインシデントの動作が指定されます。各ノードグループに異なる動作を指定できます。

デフォルト設定

デフォルトのインシデント動作が指定されます。

NNMiでは，各インシデントの設定領域（抑制，強化，ダンプニング）に対して，次の手順を使用して特定のインシデントの動作が決定されます。

インタフェースグループ設定をチェックする。

ソースオブジェクトが任意のインタフェースグループ設定に一致する場合は，一致内で最も小さい順序番号で定義された動作を実行し，一致検索を停止します。

ソースオブジェクトがどのインタフェースグループ設定とも一致しない場合は，手順2.を続行します。

ノード グループ設定をチェックする。

ソースオブジェクトが任意のノードグループ設定に一致する場合は，一致内で最も小さい順序番号で定義された動作を実行し，一致検索を停止します。

ソースオブジェクトがどのノードグループ設定とも一致しない場合は，手順3.を続行します。

デフォルト設定で定義された動作を実行する（ある場合）。

6.1.8　ライフサイクルの移行アクション

ライフサイクル移行アクションは管理者が提供するコマンドであり，インシデントのライフサイクル状態が変化してアクション設定と一致したときに実行されます。インシデントのアクション設定は，各インシデントタイプのそれぞれのライフサイクル状態ごとに設定されます。このインシデントタイプが特定のライフサイクル状態に移行すると，アクション設定によって，実行するコマンドが特定されます。コマンドには引数を指定でき，引数でインシデント情報がアクションコードに渡されます。

アクションコードは，NNMi管理サーバーで正しく実行されるJythonファイル，スクリプト，実行可能ファイルのどれかにできます。アクションコードは各インシデントタイプに固有のものにしたり，多くのインシデントタイプを処理するようにしたりできます。例えば，ConnectionDown，NodeDown，NodeOrConnectionDownのどれかのインシデントをNNMiが作成したときにネットワークオペレータを呼び出すアクションコードを作成できます。それぞれのインシデントタイプの［登録済み］ライフサイクル状態に1つのインシデントアクションというように，3つのインシデントアクションを設定できます。

同じように，アクションコードを1つのライフサイクル状態の変化に固有にしたり，複数のライフサイクル状態の変化に対応させたりできます。例えば，NNMiがInterfaceDownインシデントを作成したときにトラブルチケットを生成し，InterfaceDownインシデントがキャンセルされたときにトラブルチケットを解決済みにするアクションコードを作成できます。［登録済み］状態に1つ，［解決済み］状態に1つというように，InterfaceDownインシデントに2つのインシデントアクションを設定できます。

それぞれのアクション設定には，CIAに基づいてペイロードフィルタを組み込んで，アクションが実行されるときを制限できます。さらにフィルタリングするには，インシデントの強化を使用してCIAをインシデントに追加できます。NNMiはインシデントソースからその属性の値を判別します。例えば，一部のノードにカスタム属性を追加した場合は，この情報をインシデントにCIAとして追加し，インシデントアクションのペイロードフィルタをこの属性値に基づくようにできます。

6.2　インシデントの計画

次の領域で決定します。

処理するSNMPトラップ

表示するインシデント

インシデントに対するNNMiの対応方法

6.2.1　処理するSNMPトラップを計画する

ネットワークに関連するデバイストラップを識別し，各トラップのインシデント設定を計画します。NNMiでは，MIBをNNMiにロードしないでトラップを処理できます。

NNMiのnnmincidentcfg.ovpl -loadTrapsスクリプトを使用すると，SNMPトラップのインシデント設定の作成や更新を，MIBファイルを使用して自動化できます。MIBファイルにTRAP-TYPEまたはNOTIFICATION-TYPEマクロが含まれる場合は，インシデント設定に必要な情報を取得できます。

NNMiトポロジにないデバイスからのトラップを表示するかどうかを決定します。

6.2.2　表示するインシデントを計画する

インシデントのデフォルトセットで開始することをお勧めします。インシデント設定は徐々に拡大および削減できます。

重複削除，レート設定，Pairwise相関処理によって削減できるインシデントを計画します。

6.2.3　インシデントに対するNNMiの対応方法を計画する

インシデントが発生した場合に，どのようなNNMiのアクション（例えば，ネットワークオペレータへの電子メール送信など）を実行するか，各アクションを実行するライフサイクルの状態を計画します。

6.3　インシデントの設定

インシデントの設定手順については，NNMiヘルプの「インシデントを設定する」を参照してください。

参考

大きな設定変更を行う前には，既存の設定のコピーを保存しておくことをお勧めします。詳細については，「2.2　ベストプラクティス：既存の設定を保存する」を参照してください。

6.3.1　インシデントの抑制・強化・ダンプニングを設定する

インシデントの抑制，強化，ダンプニングを設定するときは，次のことに注意してください。

各インタフェースグループ，ノードグループ，またはデフォルト設定に対して設定を適用できる場合に，さらに絞り込むためのペイロードフィルタを指定できます。

インシデント設定フォームの［インタフェースの設定］タブにインタフェースグループを設定します。

インシデント設定フォームの［ノードの設定］タブにノードグループを設定します。

インシデント設定フォームの［抑制］，［強化］，および［ダンプニング］タブにデフォルトを設定します。

6.3.2　ライフサイクル移行アクションを設定する

ライフサイクル移行アクションを設定するときは，次のことに注意してください。

デフォルトでは，NNMiは次の場所でアクションを実行します。

Windows

%NnmDataDir%¥shared¥nnm¥actions

UNIX

$NNM_DATA/shared/nnm/actions

アクションがこの場所にない場合は，［ライフサイクルの移行アクション］フォームの［コマンド］フィールドでアクションの絶対パスを指定します。

注意事項

Jythonファイルはactionsディレクトリに配置する必要があります。

アクション設定を変更するたびに，NNMiによってactionsディレクトリでJythonファイルが再読み取りされてNNMiにロードされます。

アクションは，グループとしてインシデントタイプに対して有効になります。

アクションに渡すことができるNNMi情報については，NNMiヘルプの「インシデントアクションを設定するための有効なパラメーター」を参照してください。

6.3.3　トラップログを設定する

NNMiでは，すべての着信SNMPトラップをログファイル（テキストファイルまたはCSVファイル）に記録できます。トラップは次の場所に記録されます。

Windows：%NnmDataDir%¥log¥nnm

UNIX：$NNM_DATA/log/nnm

トラップログファイルは，nnmtrapconfig.ovplスクリプトを使用して設定します。次の形式を選択できます。

CSV（デフォルト）：トラップはCSV形式で記録されます（trap.csv）。

LOG：トラップはテキスト形式で記録されます（trap.log）。

BOTH：トラップはCSVとテキストの両方の形式で記録されます（2つのログファイル）。

OFF：トラップは記録されません。

例えば，BOTHモードでトラップを記録する場合は，次のコマンドを使用します。

nnmtrapconfig.ovpl -setProp trapLoggingMode BOTH -persist

-persist引数を使用することで，トラップサービスの再起動後もすべてのトラップサーバープロパティがそのまま有効になります。-persist引数を使用しない場合，すべてのトラップサーバープロパティはサービスが停止されるまでの間だけが有効です。

トラップはロールファイルに書き込まれます。ログファイルのサイズが定義された上限（nnmtrapconfig.ovplスクリプトを使用して定義）に達すると，ファイル名がtrap.<format>.oldに変更され，既存のファイルは置き換えられます。

詳細については，nnmtrapconfig.ovplリファレンスページを参照してください。NNMiヘルプの「トラップログ記録を設定する」もあわせて参照してください。

6.3.4　インシデントログを設定する

受信インシデント情報がincident.csvファイルに書き込まれるように，インシデントログを設定できます。この機能は，インシデント履歴を追跡およびアーカイブする場合に役立ちます。

インシデントログを設定して有効にするには，［設定］ワークスペースの［インシデントの設定］エリアにある［インシデントログの設定］タブに移動して設定します。詳細については，NNMiヘルプを参照してください。

6.3.5　トラップサーバープロパティを設定する

トラップサーバープロパティ（nnmtrapserver.properties）を設定するには，nnmtrapconfig.ovplスクリプトを使用します。

nnmtrapserver.propertiesファイルを直接編集しないでください。nnmtrapconfig.ovplスクリプトを使用してこのファイルを変更してください。

トラップサーバープロパティには次のデフォルト値が設定されています。

表6‒4　トラップサーバープロパティとそのデフォルト値

トラップサーバープロパティ

デフォルト値

com.hp.ov.nms.trapd.udpPort

162

com.hp.ov.nms.trapd.rmiPort

1,097

com.hp.ov.nms.trapd.trapInterface

すべてのインタフェース

com.hp.ov.nms.trapd.recvSocketBufSize

2,048キロバイト

com.hp.ov.nms.trapd.pipeline.qSize

50,000トラップ

com.hp.ov.nms.trapd.connectToWinSNMP

false

com.hp.ov.nms.trapd.blocking

true

com.hp.ov.nms.trapd.blockTrapRate

50トラップ/秒

com.hp.nms.trapd.unblockTrapRate

50トラップ/秒

com.hp.ov.nms.trapd.overallBlockTrapRate

150トラップ/秒

com.hp.nms.trapd.overallUnblockTrapRate

150トラップ/秒

com.hp.ov.nms.trapd.analysis.minTrapCount

100トラップ

com.hp.ov.nms.trapd.analysis.numSources

10ソース

com.hp.ov.nms.trapd.analysis.windowSize

300秒（5分）

com.hp.nms.trapd.updateSourcesPeriod

30秒

com.hp.nms.trapd.notifySourcesPeriod

300秒

com.hp.ov.nms.trapd.hosted.object.trapstorm.enabled

false

com.hp.ov.nms.trapd.hosted.object.trapstorm.threshold

10トラップ/秒

com.hp.ov.nms.trapd.database.fileSize

100メガバイト

com.hp.ov.nms.trapd.database.fileCount

5ファイル

com.hp.ov.nms.trapd.database.qSize

300,000トラップ

com.hp.ov.nms.trapd.discohint.cacheSize

5,000エントリ

com.hp.ov.nms.trapd.discohint.cacheEntryTimeout

3,600ミリ秒

詳細については，nnmtrapconfig.ovplリファレンスページを参照してください。

6.4　インシデント設定のバッチロード

nnmincidentcfgdump.ovplとnnmincidentcfgload.ovplの2つのスクリプトをインシデント設定のバッチロードと併用できます。

6.4.1　nnmincidentcfgdump.ovplでインシデント設定ファイルを生成する

NNMiでは，nnmincidentcfgdump.ovplスクリプトを使用して，インシデント設定を作成または更新し，その後nnmincidentcfgload.ovplスクリプトを使用してNNMiデータベースにロードできます。ファイルは非XML形式で生成されます。

次のディレクトリにある形式の説明を使用して，ファイルを編集できます。

Windows：%NnmInstallDir%¥examples¥nnm¥incidentcfg

UNIX：/opt/OV/examples/nnm/incidentcfg

インシデント設定のファイルを生成するには，次の構文の例を使用します。

nnmincidentcfgdump.ovpl -dump <file_name> -uuid -u <NNMiadminUsername> -p <NNMiadminPassword>

詳細については，nnmincidentcfgdump.ovplリファレンスページを参照してください。

6.4.2　nnmincidentcfgload.ovplでインシデント設定をロードする

NNMiでは，nnmincidentcfgload.ovplスクリプトを使用して，フォーマットされた設定ファイルからNNMiデータベースにインシデント設定をロードできます。

必要な形式については，次のディレクトリを参照してください。

Windows：%NnmInstallDir%¥examples¥nnm¥incidentcfg

UNIX：/opt/OV/examples/nnm/incidentcfg

インシデント設定ファイルをNNMiデータベースにロードする前に検証するには，次の構文の例を使用します。

nnmincidentcfgload.ovpl -validate <file_name> -u <NNMiadminUsername> -p <NNMiadminPassword>

インシデント設定をロードするには，次の構文の例を使用します。

nnmincidentcfgload.ovpl -load <file_name> -u <NNMiadminUsername> -p <NNMiadminPassword>

次の点に注意してください。

NNMiは，名前またはその他のキー識別子が一致するすべての設定を更新します。

nnmincidentcfgdump.ovplスクリプトを使用して，既存のインシデント設定の設定ファイルを非XML形式で作成します。その後必要に応じて，NNMiデータベースにロードする前にこのファイルを編集できます。

NNMiは，これらの設定に関連づけられたコード値（インシデントファミリなど）の上書きも行います。

NNMiは，NNMiデータベースにないキー識別子のすべてのインシデント設定を追加します。

NNMiは，エクスポートされたファイル内で一致しないキー識別子の既存のインシデント設定は変更しません。

NNMiは，設定ファイルで提供されていない場合は一意のオブジェクトID（UUID）を解決します。

NNMiがUUIDを解決できない場合は，UUIDが作成されます。

詳細については，nnmincidentcfgload.ovplリファレンスページを参照してください。

6.5　インシデントの評価

このセクションでは，インシデント設定を評価する方法を説明します。

NNMiがネットワークのすべての管理対象デバイスからトラップを受信したことを確認します。

NNMiがトラップを受信していない場合は，NNMi管理サーバーでファイアウォールの設定を確認します。

参考

一部のウイルス対策ソフトウェアにはファイアウォールが組み込まれ，システムのファイアウォールとは別に設定されています。

最も重要なトラップがインシデントに変換されることを確認します。

正しいライフサイクルの状態移行でインシデントアクションが実行されていることを確認します。

NNMiがインシデントを期待どおり処理していることを確認します。

［アクション］＞［インシデントの設定レポート］メニューには，既存のインシデントをそのインシデントタイプの現在の設定に対してテストする複数のオプションがあります。これらのメニュー項目のどれかを使用しても，現在NNMiコンソールにあるインシデントは変更されません。

6.6　インシデントの調整

NNMiコンソールインシデントビューのインシデント数を削減します。次のメソッドのどれかを使用します。

NNMiコンソールでは必要のないインシデントタイプのインシデント設定を無効にします。

監視する必要がないネットワークオブジェクトの管理モードを［非管理対象］または［サービス停止中］に設定します。NNMiでは，これらのノードとそのインタフェースからのほとんどの受信トラップを廃棄します。

NNMiでネットワークオブジェクトが監視されないように設定します。NNMiでは，監視されないソースオブジェクトからのほとんどの受信トラップを廃棄します。

受信インシデントの追加条件または関係を識別します。これらの条件または関係が発生すると，NNMiでは受信管理イベントやSNMPトラップの条件またはパターンを識別して，関連するインシデントどうしを相関関係の子として入れ子にすることで，インシデントのフローが変更されます。

6.6.1　未定義のトラップのインシデントを有効化にする

NNMiはデフォルトでインシデント定義のないSNMPトラップを破棄します。

インシデント定義のないSNMPトラップを「UndefinedSNMPTrap」インシデントとして生成するには，次の手順を実行します。

次のファイルをテキストエディタで開く。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-jboss.properties

UNIX：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

次の行を検索する。

#!com.hp.nnm.events.allowUndefinedTraps=false

次のように編集します。

com.hp.nnm.events.allowUndefinedTraps=true

任意で，インシデントの重大度を指定する。

次の行を検索します。

#!com.hp.nnm.events.undefinedTrapsSeverity=NORMAL

「YourSpecifiedSeverity」にインシデントの重大度を指定します。

com.hp.nnm.events.undefinedTrapsSeverity=YourSpecifiedSeverity

有効な値は，NORMAL, WARNING, MINOR, MAJOR, CRITICAL です。

任意で，インシデントの根本原因を指定する。

次の行を検索します。

#!com.hp.nnm.events.undefinedTrapsNature=INFO

「YourSpecifiedNature」にインシデントの根本原因を指定します。

com.hp.nnm.events.undefinedTrapsNature=YourSpecifiedNature

有効な値は，ROOTCAUSE，SECONDARYROOTCAUSE，SYMPTOM，SERVICEIMPACT，NONE，INFOです。

ファイルを保存してから，次のコマンドを実行してNNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

「UndefinedSNMPTrap」インシデントの一覧を見直す。

インシデントとして表示したいSNMPトラップは，インシデント定義を設定する必要があります。詳細については，NNMiヘルプを参照してください。

6.6.2　SNMPトラップのMIBデータの文字列を正しく解釈し表示する

SNMPトラップのMIBデータは，どのような文字セットで解釈すればよいか判断できません。

そのため，NNMiはSNMPトラップのMIBデータ(sysDescriptionやsysContactなど)を，文字化けして表示する場合があります。

正しく表示するためには，次の手順を実行し，NNMiがMIBデータの文字列を解釈するときに使用する文字セットを設定します。

次のファイルをテキストエディタで開く。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-jboss.properties

UNIX：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

次の行を検索し，コメント記号(#!)を削除する。

#!com.hp.nnm.sourceEncoding=

com.hp.nnm.sourceEncodingプロパティを編集する。

nms-jboss.propertiesファイルの例を参考にして，com.hp.nnm.sourceEncodingプロパティに，使用される環境でサポートしている文字セットをコンマ（,）区切りで追加します。

ファイルを保存してから，次のコマンドを実行してNNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

文字セットによる解釈をしないで，MIBデータを16進形式で表示する場合は，次の手順を実行します。

次のファイルをテキストエディタで開く。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥nnmvbnosrcenc.conf

UNIX：$NnmDataDir/shared/nnm/conf/nnmvbnosrcenc.conf

トラップOIDとVarBind OIDの組み合わせを追加する。

nnmvbnosrcenc.confファイルの例を参考にして，対象となるMIBデータのトラップOIDとVarBind OIDの組み合わせを追加します。

NNMiはインシデントフォームのカスタム属性値で，指定したMIBデータを16進形式で表示します。

ファイルを保存してから，次のコマンドを実行してNNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

7　NNMiコンソール

この章では，NNMiコンソールを使用してNNMiの機能を設定する具体的な方法について説明します。

7.1　ノードグループの使用例

ここでは，実際的な例を示して，ノードグループの設定について説明します。

設定するノードグループ

My Network：ほかのノードグループを含んでいる最上位レベルのコンテナノードグループ

USA：ほかのノードグループを含んでいる中間レベルのコンテナノードグループ

Colorado：Coloradoに存在するノードを含んでいるノードグループ

この例で，Coloradoはノードが含まれている唯一のノードグループです。

ノードグループの設定で，次のことに注意してください。

事前にノードグループマップのレイアウトを設計するのが効果的です。

ネットワーク監視のために，ノードグループとインタフェースグループのセットを1つ設定するのが効果的です。マップによって，ネットワーク可視化用に異なるノードグループのセットを設定します。

NNMiでは，幾つかの方法でノードグループとノードグループマップを設定できます。ここで説明する手順を理解することで，ノードグループやノードグループマップをより効率良く作成する方法を見つけることもできます。

ここでは，ノードグループとノードグループマップを設定する場合の手順について説明します。

ノードグループの作成

手順1：My Networkノードグループを作成する。

手順2：USAノードグループを作成する。

手順3：フィルタを使用してColoradoノードグループを作成する。

手順4：ノードグループメンバーを表示してノードグループのフィルタ結果を確認する。

手順5：My Networkノードグループのノードグループ階層を設定する。

手順6：USAノードグループのノードグループ階層を作成する。

親ノードグループには，ノードが含まれていない場合があります。その代わり，定義に子ノードグループだけが含まれています。この例では，My NetworkおよびUSAノードグループが，子ノードグループだけを含む親ノードグループです。

ノードグループマップの設定

手順1：ノードグループマップを作成する。

手順2：ノードグループマップを表示する。

手順3：ノードグループのステータスを設定する。

手順4：ノードグループマップの順序を設定する。

手順5：ノードグループマップに背景イメージを追加する。

7.1.1　ノードグループを作成する

ノードグループを作成してノードグループマップに追加します。

(1)　手順1：My Networkノードグループを作成する

次の手順で，My Networkノードグループを作成します。

［設定］ワークスペースに移動する。

［オブジェクトグループ］から［ノードグループ］を選択する。

［新規作成］アイコンをクリックする。

［名前］属性に，「My Network」と入力する。

［注］属性に，「最上位のノードグループです」と入力する。

［保存して閉じる］をクリックしてこの設定を保存する。

(2)　手順2：USAノードグループを作成する

［設定］ワークスペースに移動する。

［オブジェクトグループ］から［ノードグループ］を選択する。

［新規作成］アイコンをクリックする。

［名前］属性に，「USA」と入力する。

［保存して閉じる］をクリックしてこの設定を保存する。

(3)　手順3：フィルタを使用してColoradoノードグループを作成する

Coloradoノードグループを作成するには，フィルタエディタを使用してノードを選択するフィルタを設定します。

参考

できれば，［追加のノード］タブを使用して一連のノードを指定するのではなく，［追加のフィルター］タブを使用してください。ノードグループフィルタを使用すると，NNMiでは，新規ノードがネットワークに追加されるときに，ノードを正しいノードグループに自動的に配置できます。

［設定］ワークスペースに移動する。

［オブジェクトグループ］から［ノードグループ］を選択する。

［新規作成］アイコンをクリックする。

［名前］属性に，「Colorado」と入力する。

［追加のフィルター］タブを選択する。

ノードが入力したホスト名値のどれかと一致する場合にNNMiがノードを照合するよう指定するには，［OR］をクリックする。

フィルタエディタの［属性］フィールドで，［hostname］を選択する。

［hostname］を選択すると，ノードがこのノードグループに属するかどうかを判断するときに，NNMiはホスト名値と照合する。

［演算子］フィールドで，［like］を選択する。

［like］を選択すると，検索でワイルドカード文字を使用できます。

［値］フィールドに，ノードグループに含めるデバイスを表す値を入力する。

例えば，cisco*.ntc.example.comは，cisco<値>.<network_domain>という名前のデバイスを表します。

［追加］をクリックする。

［属性］フィールドで，［hostname］を選択する。

［演算子］フィールドで，［like］を選択する。

［値］フィールドに，Coloradoノードグループに追加する残りのデバイス名を表すワイルドカードを入力する。

この例では，「cisco?*」を使用します。

［追加］をクリックする。

［保存］をクリックして，ウィンドウを閉じずにノードグループを保存する。

(4)　手順4：ノードグループのフィルタ結果を確認する

ノードグループフィルタを確認するため，作成したノードグループのメンバーを表示できます。

［アクション］＞［ノードグループの詳細］＞［メンバーの表示］を選択して，ノードグループ内のすべてのノードを含んだビューを開きます。

参考

ノードグループフィルタが正しく動作すると確信できるまで，ノードグループフィルタ定義の結果を調べてください。

(5)　手順5：My Networkノードグループのノードグループ階層を設定する

My Networkノードグループを最上位レベルにして，ノードグループの階層を作成します。

［設定］ワークスペースの［オブジェクトグループ］＞［ノードグループ］ビューに戻り，作成したノードグループの一覧を表示する。

My Networkノードグループに移動して，［開く］をクリックする。

［子ノードグループ］タブをクリックする。

［新規作成］アイコンをクリックする。

［子ノードグループ］属性で，［検索］アイコンをクリックして［クイック検索］を選択する。

注意事項

［クイック検索］を使用して，ノードグループなどのオブジェクトがすでに存在する場合にはそれを選択します。

［USA］を子ノードグループとして選択する。

［OK］をクリックする。

［保存して閉じる］をクリックして変更を保存し，［ノードグループの階層］フォームを閉じる。

［保存して閉じる］をクリックして変更を保存し，［ノードグループ］フォームを閉じる。

(6)　手順6：USAノードグループのノードグループ階層を作成する

ColoradoをUSAノードグループの子ノードグループとして設定します。「7.1.1(5)　手順5：My Networkノードグループのノードグループ階層を設定する」の手順を繰り返して行い，ColoradoノードグループをUSAノードグループの子に指定します。

これで，作成したノードグループごとにノードグループマップを作成する準備ができました。

7.1.2　ノードグループマップを設定する

(1)　手順1：ノードグループマップを作成する

各ノードグループのノードグループマップを作成するには，［アクション］メニューを使用します。

マップを作成するノードグループを開く。

a　［設定］ワークスペースの［オブジェクトグループ］＞［ノードグループ］オプションに戻り，作成したノードグループの一覧を表示します。

b　対象のノードグループに移動し，［開く］アイコンをクリックします。

［アクション］＞［マップ］＞［ノードグループマップ］を選択して，ノードグループマップを表示する。

ノードおよびノードグループマップのアイコンの位置を決める。

［レイアウトの保存］アイコンをクリックして，ノードマップアイコンを作成する。

参考

ノードの位置を変更しない場合でも，ノードグループマップを作成するときには，いつでも［レイアウトの保存］を使用してください。［レイアウトの保存］によってノードグループマップが作成されます。

ノードグループマップが正常に作成されたことを知らせるダイアログボックスが表示されます。

［OK］をクリックする。

作成した各ノードグループで，手順1.〜手順5.までを繰り返す。

(2)　手順2：ノードグループマップを表示する

ノードグループマップを作成できたので，今度はマップを表示して内容を確認します。

［トポロジマップ］ワークスペースに移動する。

［ノードグループの概要］を選択する。

最上位レベルマップ［My Network］を選択する。

アイコンをダブルクリックして，子ノードグループのマップに移動する。

マップ上部の階層リンクを使用して前のマップに戻る。

(3)　手順3：ノードグループのステータスを設定する

NNMiによって，ノードグループのステータスの計算方法を設定できます。ノードグループのステータスを設定するときには，次の中からNNMiで使用する方法を決めます。

ノードグループ内で最も深刻なノードのステータスを使用する。

NNMiで使用するパーセンテージの計算結果を指定する。

参考

［ステータスの設定］はグローバル設定です。NNMiは，デフォルトでノードグループ内の最も深刻なノードのステータスを使用します。

［設定］ワークスペースに移動する。

［ステータスの設定］を選択する。

［ステータスの設定］フォームを調べ，デフォルトのパーセンテージを把握する。

パーセンテージを使用するには，［ほとんどの重大なステータスを伝達］チェックボックスをオフにしてから，変更を保存する必要があります。

(4)　手順4：ノードグループマップの順序を設定する

ノードグループマップの順序は，［トポロジマップ］ワークスペースに表示されるマップの順序を決めるのに役立ちます。この例では，ノードグループマップの順序を使用して，［トポロジマップ］ワークスペースのリストの最初にMy Networkノードグループマップが表示されるよう指定します。

［設定］ワークスペースに移動する。

［ユーザーインタフェース］から［ノードグループマップの設定］を選択する。

参考

次の例では，デフォルトの［トポロジマップ順序］の値は，すべてのユーザー定義マップで50です。

My Networkを［トポロジマップ］ワークスペースの最初のマップとして一覧に表示するようNNMiに指示するには，［トポロジマップ順序］の値をほかのどのマップの［トポロジマップ順序］の値よりも小さい数字（例えば5）にします。

My Networkノードグループマップを開く。

［トポロジマップ順序］属性で，値を5に変更する。

［保存して閉じる］をクリックして変更を保存し，フォームを閉じる。

マップを最初にNNMiコンソールに表示するかどうかも指定できます。それには，［設定］ワークスペースで［ユーザーインタフェースの設定］オプションを使用します。

［設定］ワークスペースに移動する。

［ユーザーインタフェース］から［ユーザーインタフェースの設定］をクリックする。

［初期ビュー］属性で，ドロップダウンメニューを使用して［トポロジマップワークスペース内の最初のノードグループ］ワークスペースを選択する。

これによって，My Networkマップが初期ビューに表示されます。

初期ビューを確認するには，NNMiからサインアウトしてからもう一度サインインします。My NetworkマップがNNMiコンソールに表示されるビューになります。

(5)　手順5：ノードグループマップに背景イメージを追加する

マップに背景グラフィックを含めるには，選択したノードグループマップで［ノードグループマップの設定］を使用します。

［設定］ワークスペースに移動する。

［ユーザーインタフェース］をクリックする。

［ノードグループマップの設定］をクリックする。

My Networkノードグループマップを開く。

［背景イメージ］タブに移動する。

［http://MACHINE:PORT/nnmbg/］をクリックする。

NNMiに，グラフィックの一覧が表示されます。

［world.png］を右クリックする。

リンクの場所をコピーする。

ディレクトリのリストウィンドウを閉じる。

参考

コピーしたリンクを［背景イメージ］属性に貼り付けます。

あとで変更する場合のために，［背景イメージのスケール］の値をメモします。

［保存して閉じる］をクリックして変更を保存する。

［トポロジマップ］ワークスペースに移動し，［My Network］を選択して，新しいマップを背景グラフィックと一緒に表示する。

7.1.3　ノードグループを削除する

作成したColoradoノードグループを削除します。

［設定］ワークスペースに移動する。

［オブジェクトグループ］から［ノードグループ］をクリックする。

リストでColoradoノードグループを選択し，［開く］ボタンをクリックする。

Coloradoノードグループに移動してColoradoノードグループの内容が表示されます。

［ノードグループを削除］ボタンをクリックする。

ダイアログボックスが表示されます。ノードグループを削除するとノードグループに含まれるすべてのオブジェクトと参照も削除されることが警告されます。

［OK］をクリックしてノードグループを削除する。

7.2　ネットワークの概要マップに表示されるノードの最大数を削減する

［ネットワークの概要］マップには，レイヤー3ネットワークで最も高度に接続された250までのノードを含むマップが表示されます。このマップに含まれるノード数が多過ぎると，ノードを移動するときのマップの反応が遅くなったり，複雑過ぎて実際の表示に適さなくなったりするおそれがあります。［ネットワークの概要］マップに表示されるノードの最大数は次の例のように増減できます。

（例）：［ネットワークの概要］マップに表示されるノードの最大数を250から100に変更する。

次の手順を実行します。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-ui.properties

UNIX：$NNM_PROPS/nms-ui.properties

次の行を探す。

#!com.hp.nnm.ui.networkOverviewMaxNodes=250

表示されるノードの最大値を次のように指定します。

com.hp.nnm.ui.networkOverviewMaxNodes=100

注意事項

行の先頭の「#!」を忘れずに削除してください。

変更を保存する。

次のコマンドを実行してNNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

7.3　ノードグループマップに表示されるノードの最大数を削減する

数百単位のノードを含むようにノードグループマップを設定すると，ノードグループを表示するマップには，予期される詳細なノードアイコンではなく，多くの小さいノードアイコンが表示されます。より詳細なマップを表示するには，ズーム機能を使用する必要があります。ズーム機能を使用すると，マップを表示するときのNNMiコンソールのパフォーマンスが低下するおそれがあります。

次の手順を実行して，表示されるノードまたは表示されるエンドポイント，またはその両方の数を制限してください。

NNMiコンソールで，［設定］をクリックする。

［ユーザーインタフェース］の下にある［ユーザーインタフェースの設定］をクリックする。

［デフォルトのマップ設定］タブを選択する。

［表示するノードの最大数］フィールドに表示された値を変更する。

［表示するエンドポイントの最大数］フィールドに表示された値を変更する。

［保存して閉じる］をクリックする。

詳細は，NNMiヘルプの「デフォルトのマップ設定を定義する」を参照してください。

7.4　アナリシス（分析）ペインに表示されるゲージの最大数を設定する

アナリシス（分析）ペインのゲージタブは，ステートポーラーとカスタムポーラーのリアルタイムデータを表示します。これらのゲージはノード，インタフェース，カスタムノード収集，またはカスタムポーリングインスタンスのデータとCPU，メモリなどのコンポーネントヘルスのデータを表示します。

アナリシス（分析）ペインに表示されるゲージの最大数の設定は，次の手順を実行します。

次のファイルを編集する。

Windowsの場合：%NNM_PROPS%¥nms-ui.properties

UNIXの場合：$NNM_PROPS/nms-ui.properties

次の行を探す。

#!com.hp.nnm.ui.maxGaugePerAnalysisPanel = 24

表示されるゲージの最大値を次のように指定します。

com.hp.nnm.ui.maxGaugePerAnalysisPanel = 12

注意事項

行の先頭の「#!」を忘れずに削除してください。

変更を保存する。

次のコマンドを実行してNNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

参考

表示するゲージの数を多くすると，アナリシス（分析）ペインを開くときのパフォーマンスが低下します。表示するゲージの数を少なくすると，ゲージのサイズが大きくなります。

7.5　アナリシス（分析）ペインを無効にする

NNMiコンソールからアナリシス（分析）ペインを無効にするには，次の手順を実行します。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-ui.properties

UNIX：$NNM_PROPS/nms-ui.properties

次のプロパティが含まれる行を探す。

#!com.hp.nnm.ui.analysisPaneDisabled = true

次のように行の先頭の「#!」を削除して，アナリシス（分析）ペインを無効にします。

com.hp.nnm.ui.analysisPaneDisabled = true

変更を保存する。

次のコマンドを実行してNNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

7.6　アナリシス（分析）ペインに表示されるゲージの更新間隔を設定する

アナリシス（分析）ペインに表示されるゲージの更新間隔を秒単位で指定するには，次の手順を実行します。

次のファイルを編集する。

Windowsの場合：%NNM_PROPS%¥nms-ui.properties

UNIXの場合：$NNM_PROPS/nms-ui.properties

次の行を探す。

#!com.hp.nnm.ui.analysisGaugeRefreshSecs = 15

次のように更新間隔を秒で指定します。

com.hp.nnm.ui.analysisGaugeRefreshSecs = 10

注意事項

行の先頭の「#!」を忘れずに削除してください。

「0」を設定すると，ゲージは更新されません。また，更新間隔を短く（例えば10秒以下）にすると，SNMPエージェントが応答するMIB値をキャッシュして，同じ値を返してくることがあります。

変更を保存する。

次のコマンドを実行してNNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

7.7　デバイスのプロファイルアイコンをカスタマイズする

NNMiでは，デバイスのプロファイルまたは特定のノードに関連づけられているアイコンをカスタマイズできます。これらのアイコンはテーブルビューやメニュー項目に表示されます。また，NNMiトポロジマップの前景イメージとしても表示されます。

［設定］ワークスペースの［ユーザーインタフェース］フォルダにある［アイコン］オプションからアイコンを変更できます。

また，コマンドラインを使ってアイコンを変更または削除するには，nnmicons.ovplコマンドを使用してください。詳細については，nnmicons.ovplリファレンスページ，またはNNMiヘルプを参照してください。

7.8　テーブルビューのリフレッシュレートをオーバーライドする

NNMiでは，NNMi管理者がNNMiコンソールにあるテーブルビューのデフォルトのリフレッシュレートをオーバーライドできます。

推奨される最小リフレッシュレートは，30秒です。リフレッシュレートを30秒未満に設定すると，パフォーマンスが低下することがあります。

NNMiテーブルビューのデフォルトのリフレッシュレートをオーバーライドするには，次の手順を実行します。

リフレッシュレートを変更するビューのURL内のviewInfoIdパラメータを特定する。

a　リフレッシュレートを変更するビューを開きます。

b　［新しいウィンドウでビューを表示］をクリックします。

c　URL内のviewInfoIdパラメータをメモします。

（例）

viewInfoId=allIncidentsTableView

次のファイルを編集する。

Windows：%NMS-PROPS%¥nms-ui.properties

UNIX：$NNM_PROPS/nms-ui.properties

次の形式を使用して，ビューとそのリフレッシュレートを秒数で指定する行をnms-ui.propertiesに追加する。

com.hp.ov.nms.ui.refreshViewSecs.VIEWKEYWORD = SECS

注意事項

VIEWKEYWORDは，ビューのURL内のviewInfoIdパラメータです。

SECSは，リフレッシュレート（秒数）です。

コマンドラインの末尾に余分なスペースがないことを確認してください。

例えば，［すべてのインシデント］ビューのリフレッシュレートを120秒に変更するには，nms-ui.propertiesに下記の行を追加します。

com.hp.ov.nms.ui.refreshViewSecs.allIncidentsTableView = 120

変更を保存する。

新しいリフレッシュレートを確認するには，別のビューを開いてから，リフレッシュレートを変更したビューに戻る。

第3編　詳細設定編

8　NNMiでの証明書の使用

証明書は，Webサーバーの識別情報をブラウザに示すものです。この証明書には，自己署名するかCA（認証機関）による署名を付けることができます。nnm.keystoreファイルでは，プライベートキーと証明書は対応するパブリックキーとともに格納されます。nnm.truststoreファイルには，通信する他者の証明書，または他者を識別するときに信頼する認証機関の証明書が保存されています。NNMiは，nnm.keystoreファイルとnnm.truststoreファイルの両方に自己署名証明書を含めます。

特定のNNMi機能を使用するため，NNMi管理サーバーはそれぞれの証明書を相互に共有する必要があります。この章では，NNMi管理サーバー間でこれらの証明書をコピーする方法と，nnmcertmerge.ovplスクリプトを使用してnnm.keystoreおよびnnm.truststoreファイルに証明書をマージする方法について説明します。

8.1　証明書を設定する

次の情報に従い，特別な要件に応じて証明書を設定します。

CA証明書を使用する場合は，「8.2　認証機関証明書を生成する」の指示に従ってください。

グローバル，リージョナル，またはその両方のNNMi管理サーバーでアプリケーションフェイルオーバー機能を使用するように設定した場合は，追加の設定手順があります。グローバルネットワーク管理設定を完了する前に，「8.3　アプリケーションフェイルオーバー機能で自己署名証明書を使用する」の説明にある手順を実行して，それぞれのNNMi管理サーバーのnnm.keystoreファイル，およびnnm.truststoreファイルをマージします。

認証機関を使用する必要があり，グローバル，リージョナル，またはその両方のNNMi管理サーバーでアプリケーションフェイルオーバー機能を使用するように設定した場合は，追加の設定手順があります。まず，「8.2　認証機関証明書を生成する」の説明にある手順を実行し，次に，グローバルネットワーク管理設定を完了する前に，「8.4　アプリケーションフェイルオーバー機能でCA証明書を使用する」の説明にある手順を実行して，それぞれのNNMi管理サーバーのnnm.keystoreファイル，およびnnm.truststoreファイルをマージします。

グローバル，リージョナル，またはその両方のNNMi管理サーバーで高可用性（HA）を使用するように設定した場合は，グローバルネットワーク管理設定を完了する前に，「8.5　自己署名証明書またはCA証明書を使用するように高可用性クラスタを設定する」の説明にある手順を実行して，nnm.keystoreおよびnnm.truststoreファイルで自己署名証明書を作成します。

各HAまたはアプリケーションフェイルオーバークラスタを正しく設定した後，アクティブなリージョナルノードからアクティブなグローバルノードにnnm.truststoreファイルをコピーして，トラストストアをマージすることで，グローバルネットワーク管理機能を有効にします。この操作は，アクティブなリージョナルノードごとに実行する必要があります。NNMi管理サーバーが「8.2　認証機関証明書を生成する」の手順で生成したCA証明書を使用する場合，グローバルトラストストアにマージする必要があるのはこれらのCA証明書だけです。

グローバルネットワーク管理設定でNNMi管理サーバーを設定し，その後でリージョナル，グローバル，またはその両方をアプリケーションフェイルオーバークラスタに含めることにした場合は，「8.3　アプリケーションフェイルオーバー機能で自己署名証明書を使用する」の指示に従ってください。そのセクションに示されているコマンドを使用してnnm.keystoreおよびnnm.truststoreファイルを正しく設定し，変更されたnnm.truststoreファイルをグローバルNNMi管理サーバーにコピーし，そのファイルをグローバルNNMi管理サーバーのnnm.truststoreファイルにマージする必要があります。

グローバルネットワーク管理設定でNNMi管理サーバーを設定し，その後でリージョナル，グローバル，またはその両方でHAを使用することにした場合は，「8.5　自己署名証明書またはCA証明書を使用するように高可用性クラスタを設定する」の指示に従ってください。

ディレクトリサービス通信を有効にすると，NNMiは，ディレクトリサービスからデータを取得するときにLDAPプロトコルを使用します。ディレクトリサービスでSSL接続が必要な場合は，「8.8　ディレクトリサービスへのSSL接続を設定する」の指示に従ってください。

8.2　認証機関証明書を生成する

CA（認証機関）を使用する場合は，次の手順でCA証明書を生成します。

参考

NNMiでCAを使用する場合は，RSAアルゴリズムを使用して証明書に署名します。DSAアルゴリズムはサポートされていません。

nnm.keystoreおよびnnm.truststoreファイルが存在するNNMi管理サーバーのディレクトリに移動する。

Windows：%NNM_DATA%¥shared¥nnm¥certificates

UNIX：$NNM_DATA/shared/nnm/certificates

nnm.keystoreファイルのバックアップコピーを保存する。

システムからプライベートキーを生成する。このプライベートキーを生成するには，keytoolコマンドを使用する。

a　次のコマンドを実行します。

Windows

%NnmInstallDir%¥nonOV¥jdk¥nnm¥bin¥keytool.exe ¥

-genkeypair -validity 36500 -keyalg rsa -keystore ¥

nnm.keystore -storepass nnmkeypass ¥

-keypass nnmkeypass -keysize 2048 -alias ¥

myserver.mydomain

UNIX

$NnmInstallDir/nonOV/jdk/nnm/bin/keytool ¥

-genkeypair -validity 36500 -keyalg rsa -keystore ¥

nnm.keystore -storepass nnmkeypass ¥

-keypass nnmkeypass -keysize 2048 -alias ¥

myserver.mydomain

（凡例）

行の最後の¥は，行が続いていることを示します。

参考

別名（この例ではmyserver.mydomain）は，この新規作成キーを識別する名前です。別名は任意の文字列にできますが，myserver.mydomain別名の変数として，ご使用のシステムのFQDN（完全修飾ドメイン名）を使用するようお勧めします。

Linuxオペレーティングシステムには，この手順で使用されるkeytoolコマンドまたはコマンドオプションと互換性のないkeytoolコマンドがあります。

b　必要な情報を入力します。

注意事項

姓名の入力を求められたら，システムのFQDN（完全修飾ドメイン名）を入力してください。

次のコマンドを実行してCSR（証明書署名要求）ファイルを作成する。

Windows

%NnmInstallDir%¥nonOV¥jdk¥nnm¥bin¥keytool.exe ¥

-keystore nnm.keystore -certreq -storepass nnmkeypass ¥

-alias myserver.mydomain -file CERTREQFILE

UNIX

$NnmInstallDir/nonOV/jdk/nnm/bin/keytool -keystore ¥

nnm.keystore -certreq -storepass nnmkeypass -alias ¥

myserver.mydomain -file CERTREQFILE

（凡例）

行の最後の¥は，行が続いていることを示します。

参考

keytoolコマンドの詳細については，http://www.oracle.com/technetwork/java/index.htmlで「鍵と証明書の管理ツール」を検索してください。

CA署名機関にCSRを送信する。

次のどちらかが発行されます。

myserver.crtという名前の署名付き証明書

myserver.crtファイルには，サーバー証明書（ファイルに含まれている最上位の証明書）と，1つ以上のCA（認証機関）証明書の両方が含まれています。CA証明書を新しいファイルであるmyca.crtファイルにコピーします。サーバー証明書をnnm.keystoreファイルにインポートする場合はmyserver.crtファイルを使用し，CA証明書をnnm.truststoreファイルにインポートする場合はmyca.crtファイルを使用します。

myserver.crtとCA.crtという名前の2つのファイル

CA.crtファイルの内容をmyserver.crtファイルの最後に追加します。サーバー証明書をnnm.keystoreファイルにインポートする場合はmyserver.crtファイルを使用し，CA証明書をnnm.truststoreファイルにインポートする場合はmyca.crtファイルを使用します。

次に，CA署名機関から受け取るファイルの例を示します。

独立サーバーで，複数のCA証明書ファイルがある場合

-----BEGIN CERTIFICATE-----

Sample/AVQQKExNQU0EgQ29ycG9yYXRpb24gTHRkMRAwDgYDVQQLEwdOZXR3b3Js

eGVSZXZvY2F0aW9uTGlzdD9iYXNlP29iamVjdENsYXNzPWNSTERpc3RyaWJ1dGlw

................................................................

................................................................ TZImiZPyLGQBGRYDaW50MRIwEAYKCZImiZPyLGQBGRYCc2cxEzARBgNVBAMTCmNb

pSo6o/76yShtT7Vrlfz+mXjWyEHaIy/QLCpPebYhejHEg4dZgzWWT/lQt==

-----END CERTIFICATE-----

結合サーバーで，1つのファイルに複数のCA証明書がある場合

-----BEGIN CERTIFICATE-----

Sample1/VQQKExNQU0EgQ29ycG9yYXRpb24gTHRkMRAwDgYDVQQLEwdOZXR3b3Js

eGVSZXZvY2F0aW9uTGlzdD9iYXNlP29iamVjdENsYXNzPWNSTERpc3RyaWJ1dGlw

................................................................

................................................................ TZImiZPyLGQBGRYDaW50MRIwEAYKCZImiZPyLGQBGRYCc2cxEzARBgNVBAMTCmNbp

So6o/76yShtT7Vrlfz+mXjWyEHaIy/QLCpPebYhejHEg4dZgzWWT/lQt==

-----END CERTIFICATE-----

-----BEGIN CERTIFICATE-----

Sample2/Gh0dHA6Ly9jb3JwMWRjc2cyLnNnLmludC5wc2FnbG9iYWwuY29tL0Nlc

RaOCApwwggKYMB0GA1UdDgQWBBSqaWZzCRcpvJWOFPZ/Be9b+QSPyDAfBgNVHSMC

................................................................

................................................................ Wp5Lz1ZJAOu1VHbPVdQnXnlBkx7V65niLoaT90Eqd6laliVlJHj7GBriJ90uvVGu

BQagggEChoG9bGRhcDovLy9DTj1jb3JwMWRjc2cyL==

-----END CERTIFICATE-----

これらの証明書が記録されているファイルをNNMi管理サーバーにコピーする。この例では，次の場所にファイルをコピーする。

Windows：%NNM_DATA%¥shared¥nnm¥certificates

UNIX：$NNM_DATA/shared/nnm/certificates

前の手順で生成した証明書を使用して，自己署名証明書を置き換えます。

nnm.keystoreおよびnnm.truststoreファイルが存在するNNMi管理サーバーのディレクトリに移動する。

Windows：%NNM_DATA%¥shared¥nnm¥certificates

UNIX：$NNM_DATA/shared/nnm/certificates

次のコマンドを実行して，サーバー証明書およびCA証明書をNNMiのnnm.keystoreファイルにインポートする。

Windows

%NnmInstallDir%¥nonOV¥jdk¥nnm¥bin¥keytool.exe -importcert ¥

-trustcacerts -keystore nnm.keystore -storepass nnmkeypass ¥

-alias myserver.mydomain -file myserver.crt

UNIX

$NnmInstallDir/nonOV/jdk/nnm/bin/keytool -importcert ¥

-trustcacerts -keystore nnm.keystore -storepass nnmkeypass ¥

-alias myserver.mydomain -file myserver.crt

（凡例）

行の最後の¥は，行が続いていることを示します。

参考

-storepassオプションを使用し，パスワードを入力する場合，キーストアプログラムはキーストアパスワードの入力を要求しません。-storepassオプションを使用しない場合は，キーストアパスワードの入力を求められたときにnnmkeypassと入力してください。

証明書の信頼を確認するメッセージが表示されたら，yと入力する。

証明書をキーストアにインポートするときの出力例

このコマンドによる出力形式は次のとおりです。

Owner: CN=NNMi_server.example.com
Issuer: CN=NNMi_server.example.com
Serial number: 494440748e5
Valid from: Tue Oct 28 10:16:21 MST 2008 until: Thu Oct 04 11:16:21 MDT 2108
Certificate fingerprints:
MD5: 29:02:D7:D7:D7:D7:29:02:29:02:29:02:29:02:29:02
SHA1: C4:03:7E:C4:03:7E:C4:03:7E:C4:03:7E:C4:03:7E:C4:03
Trust this certificate? [no]: y
Certificate was added to keystore

次のコマンドを実行して，CA証明書をNNMiのnnm.truststoreファイルにインポートする。

Windows

%NnmInstallDir%¥nonOV¥jdk¥nnm¥bin¥keytool.exe -import ¥

-alias myca -keystore nnm.truststore -file myca.crt

UNIX

$NnmInstallDir/nonOV/jdk/nnm/bin/keytool -import -alias myca ¥

-keystore nnm.truststore -file myca.crt

（凡例）

行の最後の¥は，行が続いていることを示します。

トラストストアのパスワードの入力を求められたら，ovpassと入力する。

トラストストアの内容を確認する。

Windows

%NnmInstallDir%¥nonOV¥jdk¥nnm¥bin¥keytool.exe -list ¥

-keystore nnm.truststore

UNIX

$NnmInstallDir/nonOV/jdk/nnm/bin/keytool -list ¥

-keystore nnm.truststore

（凡例）

行の最後の¥は，行が続いていることを示します。

トラストストアのパスワードの入力を求められたら，ovpassと入力します。

トラストストアの出力例

トラストストアの出力形式は次のとおりです。トラストストアには複数の証明書を含めることができます。

Keystore type: jks
Keystore provider: SUN
Your keystore contains 1 entry
nnmi_ldap, Nov 14, 2008, trustedCertEntry,
Certificate fingerprint (MD5):
29:02:D7:D7:D7:D7:29:02:29:02:29:02:29:02:29:02

myca.crtファイルに次の2つの証明書エントリがあるとする。

-----BEGIN CERTIFICATE-----
IntermediateCert/lots of content
　　　　　　：
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
RootCAcert/lots of content
　　　　　　：
-----END CERTIFICATE-----

手順4.から手順6.までで，最初の証明書がnnm.truststoreファイルにインポートされました。ほかの証明書をインポートするには，一度に1つずつ，nnm.truststoreファイルにインポートする必要があります。

例えば，この例の2つ目以降の証明書をインポートするには，次のようにします。

a

2つ目の証明書エントリをmyca.crtから新しいファイルrootCa.crtにコピーします。

トラストストアは複数の証明書を含むことができます。

手順4.から手順6.までで，最初の証明書がmyca.crtファイルからインポートされます。myca.crtファイルに複数の証明書があり，複数のBEGIN CERTIFICATEとEND CERTIFICATEのブロックによって示されている場合，それらの証明書もnnm.truststoreファイルにインポートする必要があります。

b

2つ目の証明書を個別にnnm.truststoreファイルにインポートします。

Windows

%NnmInstallDir%¥nonOV¥jdk¥nnm¥bin¥keytool.exe -import -alias ¥

myrootca -keystore nnm.truststore -file rootCA.crt

UNIX

$NnmInstallDir/nonOV/jdk/nnm/bin/keytool -import -alias ¥

myrootca -keystore nnm.truststore -file rootCA.crt

（凡例）

行の最後の¥は，行が続いていることを示します。

c

nnm.truststoreファイルにインポートする必要がある追加の証明書のそれぞれについて，手順aから手順bまでを繰り返します。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

UNIX：$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

com.hp.ov.nms.ssl.KEY_ALIAS変数を，myserver.mydomainで使用した値に更新する。

忘れずに設定内容を保存してください。

次のコマンドを実行してNNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

構文https://<fully_qualified_domain_name>:<port_number>/nnm/を使用して，NNMiコンソールへのHTTPSアクセスをテストする。

ブラウザによってCAが信頼されると，NNMiコンソールへのHTTPS接続が信頼されます。

8.3　アプリケーションフェイルオーバー機能で自己署名証明書を使用する

図8‒1　アプリケーションフェイルオーバーでの自己署名証明書の使用法

アプリケーションフェイルオーバー機能を設定するときには，両方のノードのnnm.keystoreファイルおよびnnm.truststoreファイルの内容をマージして，それぞれ1つのnnm.keystoreファイルおよびnnm.truststoreファイルにする必要があります。次の手順を実行し，上の図に基づいてアプリケーションフェイルオーバー機能で自己署名証明書を使用するように設定します。

NNMiでアプリケーションフェイルオーバー機能とともに自己署名証明書を使用する場合，次の手順を完了しなければ，NNMiのプロセスがスタンバイNNMi管理サーバー（この例のServer Y）で正常に起動しません。

手順2.を完了する前に，Server Yで次のディレクトリに移動する。

Windows：%NNM_DATA%¥shared¥nnm¥certificates

UNIX：$NNM_DATA/shared/nnm/certificates

nnm.keystoreおよびnnm.truststoreファイルを，Server YからServer Xの一時保存場所にコピーする。

残りの手順では，これらのファイル保存場所は，<keystore>および<truststore>を指します。

Server Xで次のコマンドを実行し，Server Yの証明書をServer Xのnnm.keystoreおよびnnm.truststoreファイルにマージする。

WindowsおよびUNIX

nnmcertmerge.ovpl -keystore <keystore> -truststore <truststore>

マージしたnnm.keystoreおよびnnm.truststoreファイルをserver Xからserver Yにコピーし，どちらのノードにもマージ済みファイルがあるようにする。

これらのファイル保存場所は，次のとおりです。

Windows：%NNM_DATA%¥shared¥nnm¥certificates

UNIX：$NNM_DATA/shared/nnm/certificates

Server XとServer Yの両方で次のコマンドを実行する。

完全修飾ドメイン名を含め，両方のサーバーからの表示結果が一致することを確認します。一致しない場合は続行しないで，最初からやり直します。

Windows

%NnmInstallDir%¥nonOV¥jdk¥nnm¥bin¥keytool.exe -list ¥

-keystore %NnmDataDir%¥shared¥nnm¥certificates¥nnm.keystore ¥

-storepass nnmkeypass

UNIX

$NnmInstallDir/nonOV/jdk/nnm/bin/keytool -list -keystore ¥

$NnmDataDir/shared/nnm/certificates/nnm.keystore -storepass ¥

nnmkeypass

（凡例）

行の最後の¥は，行が続いていることを示します。

Server XとServer Yの両方で次のコマンドを実行する。

完全修飾ドメイン名を含め，両方のサーバーからの表示結果が一致することを確認します。一致しない場合は続行しないで，手順1.から手順6.までをやり直します。

Windows

%NnmInstallDir%¥nonOV¥jdk¥nnm¥bin¥keytool.exe -list ¥

-keystore %NnmDataDir%¥shared¥nnm¥certificates¥nnm.truststore ¥

-storepass ovpass

UNIX

$NnmInstallDir/nonOV/jdk/nnm/bin/keytool -list -keystore ¥

$NnmDataDir/shared/nnm/certificates/nnm.truststore -storepass ¥

ovpass

（凡例）

行の最後の¥は，行が続いていることを示します。

「16.3　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiを設定する」の手順6.からアプリケーションフェイルオーバー機能の設定を続行する。

参考

手順4.は手動で実行しましたが，アプリケーションフェイルオーバー機能を実行すると，NNMiは，マージされたキーストアとトラストストアの情報をServer XからServer Yへ自動的に複製します。

8.4　アプリケーションフェイルオーバー機能でCA証明書を使用する

図8‒2　アプリケーションフェイルオーバーでのCA証明書の使用法

アプリケーションフェイルオーバー機能を設定するときには，両方のノードのnnm.keystoreファイルおよびnnm.truststoreファイルの内容をマージして，それぞれ1つのnnm.keystoreファイルおよびnnm.truststoreファイルにする必要があります。次の手順に従い，上記図に基づきCA証明書を使用するアプリケーションフェイルオーバー機能を設定します。

NNMiでアプリケーションフェイルオーバー機能とともにCA証明書を使用する場合，次の手順を完了しなければ，NNMiのプロセスがスタンバイNNMi管理サーバー（この例のServer Y）で正常に起動しません。

Server Yについては，「8.2　認証機関証明書を生成する」の手順に従います。

手順2.を完了する前に，Server Yで次のディレクトリに移動する。

Windows：%NNM_DATA%¥shared¥nnm¥certificates

UNIX：$NNM_DATA/shared/nnm/certificates

nnm.keystoreおよびnnm.truststoreファイルをServer YからServer Xの一時ファイル保存場所にコピーする。

残りの手順では，これらのファイル保存場所は<keystore>および<truststore>と呼びます。

Server Xで次のコマンドを実行し，Server Yの証明書をServer Xのnnm.keystoreおよびnnm.truststoreファイルにマージする。

WindowsおよびUNIX

nnmcertmerge.ovpl -keystore <keystore> -truststore <truststore>

マージしたnnm.keystoreおよびnnm.truststoreファイルをserver Xからserver Yにコピーし，どちらのノードにもマージ済みファイルがあるようにする。

これらのファイル保存場所は，次のとおりです。

Windows：%NNM_DATA%¥shared¥nnm¥certificates

UNIX：$NNM_DATA/shared/nnm/certificates

Server XとServer Yの両方で次のコマンドを実行する。

完全修飾ドメイン名を含め，両方のサーバーからの表示結果が一致することを確認します。一致しない場合は続行しないで，手順1.から手順5.までをやり直します。

Windows

%NnmInstallDir%¥nonOV¥jdk¥nnm¥bin¥keytool.exe -list ¥

-keystore %NnmDataDir%¥shared¥nnm¥certificates¥nnm.keystore ¥

-storepass nnmkeypass

UNIX

$NnmInstallDir/nonOV/jdk/nnm/bin/keytool -list -keystore ¥

$NnmDataDir/shared/nnm/certificates/nnm.keystore -storepass ¥

nnmkeypass

（凡例）

行の最後の¥は，行が続いていることを示します。

Server XとServer Yの両方で次のコマンドを実行する。

完全修飾ドメイン名を含め，両方のサーバーからの表示結果が一致することを確認します。一致しない場合は続行しないで，手順1.から手順6.までをやり直します。

Windows

%NnmInstallDir%¥nonOV¥jdk¥nnm¥bin¥keytool.exe -list ¥

-keystore %NnmDataDir%¥shared¥nnm¥certificates¥nnm.truststore ¥

-storepass ovpass

UNIX

$NnmInstallDir/nonOV/jdk/nnm/bin/keytool -list -keystore ¥

$NnmDataDir/shared/nnm/certificates/nnm.truststore -storepass ¥

ovpass

（凡例）

行の最後の¥は，行が続いていることを示します。

「16.3　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiを設定する」の手順6.からアプリケーションフェイルオーバー機能の設定を続行する。

参考

手順4.は手動で実行しましたが，アプリケーションフェイルオーバー機能を実行すると，NNMiは，マージされたキーストアとトラストストアの情報をServer XからServer Yへ自動的に複製します。

8.5　自己署名証明書またはCA証明書を使用するように高可用性クラスタを設定する

図8‒3　HAでの証明書の使用法

上記の図に基づき，自己署名証明書またはCA証明書を使用する高可用性クラスタを設定する手順について説明します。

8.5.1　自己署名証明書を使用するように高可用性クラスタを設定する

NNMi HAを正しく設定するプロセスでは，プライマリクラスタノードとセカンダリクラスタノードの間で自己署名証明書を共有します。HA下で実行されるNNMiでデフォルトの証明書を使用するために，追加の手順を実行する必要はありません。

8.5.2　新規証明書を使用するように高可用性クラスタを設定する

新規の自己署名証明書またはCA証明書を作成し，newcertと呼ぶとします。次の手順を実行して，この新規のCA証明書または自己署名証明書を使用するようにHAを設定します。

この手順は，NNMiにHAを設定する前または後に実行できます。HAの設定については，「17.4　HAを設定する」を参照してください。

手順2.を完了する前に，NNMi_HA1で次のディレクトリに移動する。

Windows：%NNM_DATA%¥shared¥nnm¥certificates

UNIX：$NNM_DATA/shared/nnm/certificates

NNMi_HA1で，次のコマンドを実行して，newcertをnnm.keystoreファイルにインポートする。

Windows

%NnmInstallDir%¥nonOV¥jdk¥nnm¥bin¥keytool.exe -import ¥

-alias newcert_Alias -keystore nnm.keystore -file newcert

UNIX

$NnmInstallDir/nonOV/jdk/nnm/bin/keytool -import ¥

-alias newcert_Alias -keystore nnm.keystore -file newcert

（凡例）

行の最後の¥は，行が続いていることを示します。

アクティブなクラスタノード（NNMi_HA1）とスタンバイノード（NNMi_HA2）の両方で次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_DATA%¥conf¥nnm¥props¥nms-local.properties

UNIX：$NNM_DATA/conf/nnm/props/nms-local.properties

NNMi_HA1とNNMi_HA2の両方のnms-local.propertiesファイルのcom.hp.ov.nms.ssl.KEY_ALIAS変数を次のように更新する。

com.hp.ov.nms.ssl.KEY_ALIAS = newcert_Alias

変更を保存する。

8.6　自己署名証明書を使用するようにグローバルネットワーク管理機能を設定する

NNMiのインストール時には，インストールスクリプトによってNNMi管理サーバーの自己署名証明書が作成されます。この証明書には，ノードの完全修飾ドメイン名を含む別名が記録されています。インストールスクリプトは，この自己署名証明書をNNMi管理サーバーのnnm.keystoreファイル，およびnnm.truststoreファイルに追加します。

グローバルネットワーク管理設定で，次の図に示すモデルを実現するとします。

図8‒4　グローバルネットワーク管理

次の手順を実行し，上の図に基づいて自己署名証明書を使用するようにグローバルネットワーク管理機能を設定します。

手順2.を完了する前に，regional1およびregional2で次のディレクトリに移動する。

Windows：%NNM_DATA%¥shared¥nnm¥certificates

UNIX：$NNM_DATA/shared/nnm/certificates

nnm.truststoreファイルを，上のregional1およびregional2の場所から，global1の任意の一時保管場所にコピーする。

global1で次のコマンドを実行し，regional1およびregional2の証明書をglobal1のnnm.truststoreファイルにマージする。

nnmcertmerge.ovpl -truststore regional1_nnm.truststore_location

nnmcertmerge.ovpl -truststore regional2_nnm.truststore_location

global1で，次のコマンドを次の順序で実行する。

ovstop
ovstart

8.7　認証機関を使用するようにグローバルネットワーク管理機能を設定する

NNMiのインストール時には，インストールスクリプトによってNNMi管理サーバーの自己署名証明書が作成されます。この証明書には，ノードの完全修飾ドメイン名を含む別名が記録されています。インストールスクリプトは，この自己署名証明書をNNMi管理サーバーのnnm.keystoreおよびnnm.truststoreファイルに追加します。

グローバルネットワーク管理設定で，次の図に示すモデルを実現するとします。

図8‒5　グローバルネットワーク管理での証明書の使用法

regional1およびregional2については，「8.2　認証機関証明書を生成する」の手順に従う。

regional1およびregional2の次のディレクトリに移動してから，手順3.を実行する。

Windows：%NNM_DATA%¥shared¥nnm¥certificates

UNIX：$NNM_DATA/shared/nnm/certificates

nnm.truststoreファイルを，上のregional1およびregional2の場所から，global1の任意の一時保管場所にコピーする。

global1で次のコマンドを実行し，regional1およびregional2の証明書をglobal1のnnm.truststoreファイルにマージする。

nnmcertmerge.ovpl -truststore regional1_nnm.truststore_location

nnmcertmerge.ovpl -truststore regional2_nnm.truststore_location

global1で，次のコマンドを次の順序で実行する。

ovstop
ovstart

8.8　ディレクトリサービスへのSSL接続を設定する

デフォルトでは，ディレクトリサービス通信を有効にすると，NNMiは，ディレクトリサービスからデータを取得するときにLDAPプロトコルを使用します。ディレクトリサービスでSSL接続が必要な場合は，SSLプロトコルを有効にして，NNMiとディレクトリサービスの間を流れるデータを暗号化する必要があります。SSLプロトコルを有効にするときはldap.properties ファイルにjava.naming.security.protocol=sslパラメータを設定してください。

SSLでは，ディレクトリサービスホストとNNMi管理サーバーの間で信頼関係を確立する必要があります。この信頼関係を確立するには，証明書をNNMiトラストストアに追加します。証明書は，ディレクトリサービスホストの識別情報をNNMi管理サーバーに示すものです。

SSL通信用のトラストストア証明書をインストールするには，次の手順を実行します。

ディレクトリサーバーから会社のトラストストア証明書を取得する。

ディレクトリサービス管理者からこの証明書のテキストファイルのコピーを入手できます。

NNMiトラストストアが格納されているディレクトリに移動する。

Windows：%NNM_DATA%¥shared¥nnm¥certificates

UNIX：$NNM_DATA/shared/nnm/certificates

certificatesディレクトリから，この手順のコマンドすべてを実行します。

会社のトラストストア証明書をNNMiトラストストアにインポートする。

a　次のコマンドを実行します。

Windows

%NnmInstallDir%¥nonOV¥jdk¥nnm¥bin¥keytool -import ¥

-alias nnmi_ldap -keystore nnm.truststore ¥

-file <Directory_Server_Certificate.txt>

UNIX

$NnmInstallDir/nonOV/jdk/nnm/bin/keytool -import ¥

-alias nnmi_ldap -keystore nnm.truststore ¥

-file <Directory_Server_Certificate.txt>

<Directory_Server_Certificate.txt>は，会社のトラストストア証明書です。

（凡例）

行の最後の¥は，行が続いていることを示します。

b　トラストストアのパスワードの入力を求められたら，ovpassと入力します。

c　証明書の信頼を確認するメッセージが表示されたら，yと入力します。

証明書をトラストストアにインポートするときの出力例

このコマンドによる出力形式は次のとおりです。

Owner: CN=NNMi_server.example.com

Issuer: CN=NNMi_server.example.com

シリアル番号 : 494440748e5

Valid from: Tue Oct 28 10:16:21 MST 2008 until: Thu Oct 04 11:16:21 MDT 2108

Certificate fingerprints:MD5: 29:02:D7:D7:D7:D7:29:02:29:02:29:02:29:02:29:02

SHA1: C4:03:7E:C4:03:7E:C4:03:7E:C4:03:7E:C4:03:7E:C4:03

Trust this certificate? [no]: y

Certificate was added to keystore

トラストストアの内容を確認する。

Windows

%NnmInstallDir%¥nonOV¥jdk¥nnm¥bin¥keytool.exe -list ¥

-keystore nnm.truststore

UNIX

$NnmInstallDir/nonOV/jdk/nnm/bin/keytool -list ¥

-keystore nnm.truststore

（凡例）

行の最後の¥は，行が続いていることを示します。

トラストストアのパスワードの入力を求められたら，ovpassと入力します。

トラストストアの出力例

トラストストアの出力形式は次のとおりです。

Keystore type: jks

Keystore provider: SUN

Your keystore contains 1 entry

nnmi_ldap, Nov 14, 2008, trustedCertEntry

,Certificate fingerprint (MD5):

29:02:D7:D7:D7:D7:29:02:29:02:29:02:29:02:29:02

トラストストアには複数の証明書を含めることができます。

次のコマンドを実行してNNMi を再起動する。

ovstop
ovstart

keytoolコマンドの詳細については，http://www.oracle.com/technetwork/java/index.htmlで「鍵と証明書の管理ツール」を検索してください。

9　NNMiで使用するTelnetおよびSSHプロトコルの設定

NNMiコンソールを現在実行中のWebブラウザから［アクション］＞［ノードアクセス］＞［Telnet... (クライアントから)］メニュー項目によって，選択したノードに対するtelnetコマンドが呼び出されます。［アクション］＞［ノードアクセス］＞［Secure Shell... (クライアントから)］メニュー項目によって，選択したノードに対するsecure shell（SSH）コマンドが呼び出されます。デフォルトでは，Internet ExplorerとMozilla FirefoxのどちらでもtelnetコマンドやSSHコマンドは定義されていないため，どちらのメニュー項目を使用する場合でもエラーメッセージが生成されます。

システムごとにTelnetプロトコル，SSHプロトコル，または両方のプロトコルを各NNMiユーザーに設定して，NNMiコンソールメニュー項目を変更できます。

この章では，NNMiで使用するTelnetおよびSSHプロトコルの設定について説明します。

9.1　TelnetまたはSSHメニュー項目を無効にする

導入環境のNNMiユーザーが，NNMiコンソールからTelnetまたはSSH接続する必要がない場合は，それぞれのメニュー項目を無効化してNNMiコンソールから削除できます。

NNMiコンソールのメニュー項目の無効化は，NNMi管理サーバー上でNNMiコンソールにサインインするすべてのユーザーに適用されます。［Telnet］または［Secure Shell］メニュー項目を無効にするには，次の手順を実行します。

［設定］ワークスペースで［ユーザーインタフェース］を展開して，［メニュー項目］を選択する。

［メニュー項目］ビューで，［Telnet... (クライアントから)］行または［Secure Shell... (クライアントから)］行を選択して，ダブルクリックする。

［メニュー項目］フォームで，［有効にする］チェックボックスをオフにしてから，［作成者］フィールドを適切な値に設定する。

作成者値を変更すると，このメニュー項目はNNMiをアップグレードしても無効化されたままです。

フォームを保存し，閉じる。

詳細については，NNMiヘルプの「NNMiコンソールメニューを制御する」を参照してください。

9.2　Windows上のブラウザにTelnetまたはSSHクライアントを設定する

NNMiユーザーのWebブラウザにオペレーティングシステム提供のtelnetコマンドを設定します。この手順は，［アクション］＞［ノードアクセス］＞［Telnet... (クライアントから)］メニュー項目を実行する必要があるNNMiユーザーの各コンピュータおよびWebブラウザで実行します。

NNMiユーザーのWebブラウザにサードパーティのSSHコマンドを設定します。この手順は，［アクション］＞［ノードアクセス］＞［Secure Shell... (クライアントから)］メニュー項目を実行する必要があるNNMiユーザーの各コンピュータおよびWebブラウザで実行します。

このセクションの手順を完了するには，コンピュータの管理権限が必要です。特定の手順は，ブラウザおよびオペレーティングシステムのバージョン（32ビットまたは64ビット）によって異なります。

Internet Explorerのバージョンを確認するには，［ヘルプ］＞［バージョン情報］をクリックします。バージョン情報にテキスト［64ビット版］が含まれない場合，このInternet Explorerは32ビットです。

Firefoxは32ビットバージョンでだけ使用できます。

次の表は，各ブラウザとオペレーティングシステムの組み合わせで使用する手順を示したものです。

表9‒1　WindowsでのTelnetおよびSSH設定手順のマトリクス

Webブラウザ

Windowsオペレーティングシステムアーキテクチャ

適用手順

Internet Explorer 32ビット

32ビット

「9.2.1　Windowsオペレーティングシステム提供のTelnetクライアント」

「9.2.2　サードパーティTelnetクライアント（標準Windows）」

「9.2.4　サードパーティSSHクライアント（標準WindowsおよびWindows on Windows）」

64ビットWindows 7

「9.2.2　サードパーティTelnetクライアント（標準Windows）」

「9.2.4　サードパーティSSHクライアント（標準WindowsおよびWindows on Windows）」

64ビットWindows 7以外

「9.2.3　サードパーティTelnetクライアント（Windows on Windows）」

「9.2.4　サードパーティSSHクライアント（標準WindowsおよびWindows on Windows）」

Internet Explorer 64ビット

64ビット

「9.2.1　Windowsオペレーティングシステム提供のTelnetクライアント」

「9.2.2　サードパーティTelnetクライアント（標準Windows）」

「9.2.4　サードパーティSSHクライアント（標準WindowsおよびWindows on Windows）」

Firefox

32ビット

「9.2.1　Windowsオペレーティングシステム提供のTelnetクライアント」

「9.2.2　サードパーティTelnetクライアント（標準Windows）」

「9.2.4　サードパーティSSHクライアント（標準WindowsおよびWindows on Windows）」

64ビットWindows 7

「9.2.2　サードパーティTelnetクライアント（標準Windows）」

「9.2.4　サードパーティSSHクライアント（標準WindowsおよびWindows on Windows）」

64ビットWindows 7以外

「9.2.3　サードパーティTelnetクライアント（Windows on Windows）」

「9.2.4　サードパーティSSHクライアント（標準WindowsおよびWindows on Windows）」

このセクションのタスクの多くではWindowsレジストリの編集が必要です。レジストリを直接編集せずにシステム上で各ユーザーが実行できる.regファイルを作成できます。.regファイルの例は，「9.4　Windowsレジストリを変更するファイル例」を参照してください。このセクションで説明するタスクの詳細については，次のMicrosoftの記事を参照してください。

Microsoft提供のTelnetクライアントをインストールする

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc771275%28WS.10%29.aspx

Windowsレジストリの概要

http://support.microsoft.com/kb/256986

Windowsレジストリをバックアップおよびリストアする

http://support.microsoft.com/kb/322756

9.2.1　Windowsオペレーティングシステム提供のTelnetクライアント

この手順は，次の場合に適用されます。

32ビットオペレーティングシステム上の32ビットInternet Explorer

32ビットオペレーティングシステム上の32ビットFirefox

64ビットオペレーティングシステム上の64ビットInternet Explorer

Webブラウザで使用するオペレーティングシステム提供のTelnetクライアントを設定するには，次の手順を実行します。

（Windows 7，Windows Vista，Windows Server 2008，またはWindows Server 2012専用）オペレーティングシステムに該当する手順に従い，コンピュータにオペレーティングシステムTelnetクライアントをインストールする。

Windows 7またはWindows Vista

a　［コントロールパネル］で，［プログラム］をクリックしてから，［プログラムと機能］をクリックします。

b　［タスク］で，［Windowsの機能の有効化または無効化］をクリックします。

c　［Windowsの機能］ダイアログボックスで，［Telnetクライアント］チェックボックスをオンにして，［OK］をクリックします。

Windows Server 2008またはWindows Server 2012

a　［サーバーマネージャー］の［機能の概要］で，［機能の追加］をクリックします。

b　［機能の追加ウィザード］で，［Telnetクライアント］チェックボックスをオンにして，［次へ］，［インストール］の順にクリックします。

（Internet Explorer専用）Telnetを使用するInternet Explorerを有効化する。

a　Windowsレジストリをバックアップします。

b　Windowsレジストリエディタを使用して，［HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Internet Explorer¥MAIN¥FeatureControl¥FEATURE_DISABLE_TELNET_PROTOCOL］キーに次の値を追加します。

名前

タイプ

データ

iexplore.exe

REG_DWORD

0

URL:Telnetプロトコルファイルタイプのファイル関連づけを設定する。

a　Windowsレジストリをバックアップします。

b　Windowsレジストリエディタを使用して，［HKEY_CLASSES_ROOT¥telnet¥shell¥open¥command］キーを次の値で変更します。

名前

タイプ

データ

（デフォルト）

REG_SZ

rundll32.exe url.dll,TelnetProtocolHandler %l

%l（小文字のL）はTelnetに渡される引数で，通常はノードのIPアドレスまたは完全修飾ドメイン名。

制御を厳しくするには，キーのバイナリへのパスを1行としてコード化できます。

例を次に示します。

"C:¥Windows¥system32¥rundll32.exe"
"C:¥Windows¥system32¥url.dll",TelnetProtocolHandler %l

Webブラウザを再起動してから，ブラウザのアドレスバーにtelnetコマンドを入力する。

telnet://<node>

<node>はTelnetサーバーを実行するノードのIPアドレスまたは完全修飾ドメイン名です。セキュリティ警告が表示される場合は，アクションを許可します。Firefoxで，［今後telnetリンクは同様に処理する］チェックボックスをオンにします。

9.2.2　サードパーティTelnetクライアント（標準Windows）

この手順は，次の場合に適用されます。

32ビットオペレーティングシステム上の32ビットInternet Explorer

64ビットWindows 7オペレーティングシステム上の32ビットInternet Explorer

32ビットオペレーティングシステム上の32ビットFirefox

64ビットオペレーティングシステム上の64ビットInternet Explorer

Webブラウザで使用するサードパーティTelnetクライアントを設定するには，次の手順に従います。

サードパーティTelnetクライアントを取得してインストールする。

この手順では，C:¥Program Files¥PuTTY¥putty.exeにインストールしたPuTTYクライアントを例に挙げます。PuTTYクライアントは，次のWebサイトから使用できます。

http://www.putty.org

（Internet Explorer専用）Telnetを使用するInternet Explorerを有効化する。

a　Windowsレジストリをバックアップします。

b　Windowsレジストリエディタを使用して，［HKEY_LOCAL_MACHINE¥

SOFTWARE¥Microsoft¥Internet Explorer¥MAIN¥FeatureControl¥FEATURE_DISABLE_TELNET_PROTOCOL］キーに次の値を追加します。

名前

タイプ

データ

iexplore.exe

REG_DWORD

0

URL:Telnetプロトコルファイルタイプのファイル関連づけを設定する。

a　Windowsレジストリをバックアップします。

b　Windowsレジストリエディタを使用して，［HKEY_CLASSES_ROOT¥telnet¥shell¥open¥command］キーを次の値で変更します。

名前

タイプ

データ

（デフォルト）

REG_SZ

"C:¥Program Files¥PuTTY¥putty.exe" %l

%l（小文字のL）はTelnetに渡される引数で，通常はノードのIPアドレスまたは完全修飾ドメイン名。

.regファイルでは，各引用符（"）と円記号（¥）は円記号（¥）でエスケープします。

Webブラウザを再起動してから，ブラウザのアドレスバーにtelnetコマンドを入力する。

telnet://<node>

<node>はTelnetサーバーを実行するノードのIPアドレスまたは完全修飾ドメイン名です。

セキュリティ警告が表示される場合は，アクションを許可します。

Firefoxで，［今後telnetリンクは同様に処理する］チェックボックスをオンにします。

9.2.3　サードパーティTelnetクライアント（Windows on Windows）

この手順は，次の場合に適用されます。

64ビットオペレーティングシステム上の32ビットInternet Explorer（Windows 7以外）

64ビットオペレーティングシステム上の32ビットFirefox

Webブラウザで使用するサードパーティTelnetクライアントを設定するには，次の手順に従います。

サードパーティTelnetクライアントを取得してインストールする。

この手順では，C:¥Program Files¥PuTTY¥putty.exeにインストールしたPuTTYクライアントを例に挙げます。PuTTYクライアントは次のWebサイトから使用できます。

http://www.putty.org

（Internet Explorer専用）Telnetを使用するInternet Explorerを有効化する。

a　Windowsレジストリをバックアップします。

b　Windowsレジストリエディタを使用して，［HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥Microsoft¥Internet Explorer¥MAIN¥FeatureControl¥FEATURE_DISABLE_TELNET_PROTOCOL］キーに次の値を追加します。

名前

タイプ

データ

iexplore.exe

REG_DWORD

0

URL:Telnetプロトコルファイルタイプのファイル関連づけを設定する。

a　Windowsレジストリをバックアップします。

b　Windowsレジストリエディタを使用して，［HKEY_CLASSES_ROOT¥Wow6432Node¥telnet¥shell¥open¥command］キーを次の値で変更します。

名前

タイプ

データ

（デフォルト）

REG_SZ

"C:¥Program Files¥PuTTY¥putty.exe" %l

%l（小文字のL）はTelnetに渡される引数で，通常はノードのIPアドレスまたは完全修飾ドメイン名。

.regファイルでは，各引用符（"）と円記号（¥）は円記号（¥）でエスケープします。

Webブラウザを再起動してから，ブラウザのアドレスバーにtelnetコマンドを入力する。

telnet://<node>

<node>はTelnetサーバーを実行するノードのIPアドレスまたは完全修飾ドメイン名です。

セキュリティ警告が表示される場合は，アクションを許可します。

Firefoxで，［今後telnetリンクは同様に処理する］チェックボックスをオンにします。

9.2.4　サードパーティSSHクライアント（標準WindowsおよびWindows on Windows）

この手順は，次の場合に適用されます。

32ビットまたは64ビットオペレーティングシステム上の32ビットInternet Explorer

32ビットまたは64ビットオペレーティングシステム上の32ビットFirefox

64ビットオペレーティングシステム上の64ビットInternet Explorer

Webブラウザで使用するサードパーティSSHクライアントを設定するには，次の手順を実行します。

サードパーティSSHクライアントを取得してインストールする。

この手順では，C:¥Program Files¥PuTTY¥putty.exeにインストールしたPuTTYクライアントを例に挙げます。

PuTTYは「ssh://<node>」入力を正しく構文解析できないため，この例には入力引数から「ssh://」を取り除くスクリプトが含まれています。スクリプトC:¥Program Files¥PuTTY¥ssh.jsには，次のコマンドが含まれます。

host = WScript.Arguments(0).replace(/ssh:/,"").replace(/¥//g,"");
shell = WScript.CreateObject("WScript.Shell");
shell.Run("¥"c:¥¥Program Files¥¥PuTTY¥¥putty.exe¥" -ssh " + host);

このスクリプトはこの例のために作成されたもので，PuTTYには含まれません。

SSHプロトコルを定義する。

a　Windowsレジストリをバックアップします。

b　Windowsレジストリエディタを使用して，［HKEY_CLASSES_ROOT¥ssh］キーに次の値を追加します。

名前

タイプ

データ

（デフォルト）

REG_SZ

URL:SSHプロトコル

EditFlags

REG_DWORD

2

FriendlyTypeName

REG_SZ

SSH

URLプロトコル

REG_SZ

値なし

URL:SSHプロトコルファイルタイプのファイル関連づけを設定する。

a　Windowsレジストリをバックアップします。

b　Windowsレジストリエディタを使用して，［HKEY_CLASSES_ROOT¥ssh¥shell¥open¥command］キーを次の値で変更します。

名前

タイプ

データ

（デフォルト）

REG_SZ

"C:¥Windows¥System32¥WScript.exe" "C:¥Program Files¥PuTTY¥ssh.js" %l

%l（小文字のL）は完全ssh引数で，プロトコル指定が含まれます。ssh.jsスクリプトはSSHターゲットをPuTTYに渡します。

.regファイルでは，各引用符（"）と円記号（¥）は円記号（¥）でエスケープします。

Webブラウザを再起動してから，ブラウザのアドレスバーにsshコマンドを入力する。

ssh://<node>

<node>はTelnetサーバーを実行するノードのIPアドレスまたは完全修飾ドメイン名です。

セキュリティ警告が表示される場合は，アクションを許可します。

Firefoxで，［今後sshリンクは同様に処理する］チェックボックスをオンにします。

9.3　Linux上のFirefoxにTelnetまたはSSHを設定する

LinuxオペレーティングシステムにTelnetまたはSSHプロトコルを定義してから，新規プロトコルを使用するようにFirefoxを設定します。

このセクションの手順を完了するには，コンピュータの管理権限が必要です。詳細については，http://kb.mozillazine.org/Register_protocolを参照してください。

9.3.1　Linux上のFirefoxにTelnetを設定する

LinuxオペレーティングシステムでTelnetプロトコルを使用するようにFirefoxを設定するには，次の手順に従います。

Telnetプロトコルを定義する。

a　/usr/local/bin/nnmtelnetファイルを次の内容で作成します。

#!/bin/bash
#
# Linux shell script called by Firefox in response to
# telnet:// URLs for the NNMi telnet menu.
#
address=`echo $1 | cut -d : -f 2 | sed 's;/;;g'`
port=`echo $1 | cut -d : -f 3`
exec /usr/bin/xterm -e telnet $address $port

b　誰でも実行可能なスクリプト権限を設定します。

chmod 755 /usr/local/bin/nnmtelnet

Telnet用のFirefoxプリファレンスを設定する。

a　Firefoxアドレスバーに，about:configと入力します。

b　プリファレンスリスト内を右クリックし，［新規］をクリックしてから，［ブール値］をクリックします。

c　プリファレンス名network.protocol-handler.expose.telnetを入力します。

d　プリファレンス値falseを選択します。

新規に定義されたプロトコルを使用するようにFirefoxを設定する。

a　Telnetリンクを参照します。

リンクを含む簡易HTMLファイルを作成，またはNNMiコンソールで［アクション］＞［ノードアクセス］＞［Telnet... (クライアントから)］を使用できます。アドレスバーに直接リンクを入力しても，同じ結果にはなりません。

b　［アプリケーションの起動］ウィンドウで，［選択］をクリックしてから，/usr/local/bin/nnmtelnetを選択します。

c　［今後telnetリンクは同様に処理する］チェックボックスをオンにします。

9.3.2　Linux上のFirefoxにSSHを設定する

LinuxオペレーティングシステムでSSHプロトコルを使用するようにFirefoxを設定するには，次の手順に従います。

SSHプロトコルを定義する。

a　/usr/local/bin/nnmsshファイルを次の内容で作成します。

#!/bin/bash
#
# Linux shell script called by Firefox in response to
# ssh:// URLs for the NNMi SSH menu.
#
address=`echo $1 | cut -d : -f 2 | sed 's;/;;g'`
port=`echo $1 | cut -d : -f 3`
exec /usr/bin/xterm -e ssh $address $port

b　誰でも実行可能なスクリプト権限を設定します。

chmod 755 /usr/local/bin/nnmssh

SSH用のFirefoxプリファレンスを設定する。

a　Firefoxアドレスバーに，about:configと入力します。

b　プリファレンスリスト内を右クリックし，［新規］をクリックしてから，［ブール値］をクリックします。

c　プリファレンス名network.protocol-handler.expose.sshを入力します。

d　プリファレンス値falseを選択します。

新規に定義されたプロトコルを使用するようにFirefoxを設定する。

a　SSHリンクを参照します。

リンクを含む簡易HTMLファイルを作成，またはNNMiコンソールで定義した新規SSHメニュー項目を使用できます。アドレスバーに直接リンクを入力しても，同じ結果にはなりません。

b　［アプリケーションの起動］ウィンドウで，［選択］をクリックしてから，/usr/local/bin/nnmsshを選択します。

c　［今後sshリンクは同様に処理する］チェックボックスをオンにします。

9.4　Windowsレジストリを変更するファイル例

多くのNNMiユーザーがTelnetまたはSSHプロトコルを使用してNNMiコンソールから管理対象ノードにアクセスする必要がある場合は，Windowsレジストリ更新を1つ以上の.regファイルで自動化できます。このセクションには，独自の.regファイル作成の基準にできる.regファイル例が含まれます。レジストリキーは，アプリケーションとオペレーティングシステムが一致する場合と，64ビットのWindowsバージョンで32ビットのアプリケーションを実行する場合では異なるパスにあります。

詳細については，http://support.microsoft.com/kb/310516のMicrosoftの記事を参照してください。

9.4.1　nnmtelnet.regの例

このレジストリの内容例は，「9.2.1　Windowsオペレーティングシステム提供のTelnetクライアント」に適用されます。

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Internet Explorer¥MAIN¥FeatureControl¥FEATURE_DISABLE_TELNET_PROTOCOL]
"iexplore.exe"=dword:00000000
[HKEY_CLASSES_ROOT¥telnet¥shell¥open¥command]
@="¥"C:¥¥Windows¥¥system32¥¥rundll32.exe¥"
¥"C:¥¥Windows¥¥system32¥¥url.dll¥",TelnetProtocolHandler %l"

9.4.2　nnmputtytelnet.regの例

このレジストリの内容例は，「9.2.2　サードパーティTelnetクライアント（標準Windows）」に適用されます。

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Internet Explorer¥MAIN¥FeatureControl¥FEATURE_DISABLE_TELNET_PROTOCOL]
"iexplore.exe"=dword:0c0000000
[HKEY_CLASSES_ROOT¥telnet¥shell¥open¥command]
@="¥"C:¥¥Program Files¥¥PuTTY¥¥putty.exe¥" %l"

9.4.3　nnmtelnet32on64.regの例

このレジストリの内容例は，「9.2.3　サードパーティTelnetクライアント（Windows on Windows）」に適用されます。

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥Microsoft¥Internet Explorer¥MAIN¥FeatureControl¥FEATURE_DISABLE_TELNET_PROTOCOL]
"iexplore.exe"=dword:00000000
[HKEY_CLASSES_ROOT¥Wow6432Node¥telnet¥shell¥open¥command]
@="¥"C:¥¥Program Files¥¥PuTTY¥¥putty.exe¥" %l"

9.4.4　nnmssh.regの例

このレジストリの内容例は，「9.2.4　サードパーティSSHクライアント（標準WindowsおよびWindows on Windows）」に適用されます。

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT¥ssh]
@="URL:ssh Protocol"
"EditFlags"=dword:00000002
"FriendlyTypeName"="Secure Shell"
"URL Protocol"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT¥ssh¥shell¥open¥command] @="¥"C:¥¥Windows¥¥System32¥¥WScript.exe¥" ¥"c:¥¥Program Files¥¥PuTTY¥¥ssh.js¥" %l"

10　NNMiとLDAPによるディレクトリサービスの統合

この章では，NNMiとディレクトリサービスを統合することで，ユーザー名，パスワード，および任意でNNMiユーザーグループの割り当ての保存場所を統合する方法について説明します。

10.1　NNMiユーザーのアクセス情報と設定の方法

NNMiユーザーは，次の項目によって定義されます。

ユーザー名は，NNMiユーザーを一意に識別します。ユーザー名によってNNMiへのアクセスが許可され，インシデント割り当てを受け取ることができます。

パスワードは，ユーザー名と関連づけられ，NNMiコンソールまたはNNMiコマンドへのアクセスを制御するために使用されます。

NNMiユーザーグループメンバーシップによって，提供する情報およびNNMiコンソールでユーザーが実行可能なアクションのタイプを制御します。ユーザーグループメンバーシップに従って，ユーザーが使用可能なNNMiコマンドの制御も行われます。

NNMiには，NNMiユーザーアクセス情報の保存先として幾つかの方法が用意されています。

設定の方法ごとにNNMiユーザーアクセス情報を保存するデータベースを，次の表に示します。

表10‒1　ユーザー認証戦略

オプション

ユーザー認証に使用する方法

NNMiでのユーザーアカウントの定義

NNMiでのユーザーグループの定義

グループのメンバーシップに使用する方法

1.内部

NNMiパスワード

あり

あり

NNMiのユーザーアカウントのマッピング

2.混合

LDAPパスワード

あり

あり

NNMiのユーザーアカウントのマッピング

3.外部

LDAPパスワード

なし

あり

LDAP

NNMiは，LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）を使用してディレクトリサービスと通信します。NNMiでLDAPを使用する場合は，表に示す次のどちらかの方法を使用します。

混合モード（元の名称は「オプション2」）：NNMiユーザー情報の一部をNNMiデータベースに，一部をディレクトリサービスに格納します。

混合モードを使用するには，ユーザー名，ユーザーグループ，およびユーザーグループのマッピングをNNMiデータベースに格納し，ユーザー名とパスワード（ユーザーアカウントの定義）をディレクトリサービスに格納するように設定します。つまり，アカウント名の情報はNNMiとLDAPの両方に格納する必要がありますが，アカウントのパスワードはLDAPだけに格納します。

外部モード（元の名称は「オプション3」）：すべてのNNMiユーザー情報をディレクトリサービスに格納します。

外部モードを使用する場合は，すべてのユーザーアカウント情報がLDAPを使用して格納されますので，NNMiにユーザーアカウント情報を追加する必要はありません。

混合モードを使用して新規ユーザーアカウントを追加するか既存アカウントを修正する場合は，［ディレクトリサービスアカウント］のチェックボックスを選択する必要があります。ユーザーアカウントを設定する際に，内部モード，混合モードおよび外部モードを組み合わせて使用する方法として，一部のユーザーについては［ディレクトリサービスアカウント］を選択し，またほかのユーザーについては選択しないという設定は避けてください。このような設定は，サポート対象外です。

10.1.1　内部モード：NNMiデータベースにすべてのNNMiユーザー情報を保存

NNMiは，すべてのユーザーアクセス情報を取得するためにNNMiデータベースにアクセスします。それらの情報は，NNMi管理者がNNMiコンソールで定義およびメンテナンスします。ユーザーアクセス情報は，NNMiにとってローカルの情報となります。NNMiはディレクトリサービスにアクセスせず，NNMiは次の図のコメント行に示されているldap.propertiesファイルを無視します。

この方法での情報フローを次の図に示します。この情報フローは，次のような状況に適しています。

NNMiユーザーの数が少ない。

ディレクトリサービスを使用していない。

NNMiデータベースですべてのユーザー情報を設定する方法の詳細については，NNMi管理者用ヘルプの「NNMiでアクセスを制御する」を参照してください。この章を読む必要はありません。

図10‒1　内部モードのNNMiユーザーサインインの情報フロー

10.1.2　混合モード：一部のNNMiユーザー情報をNNMiデータベースに，一部のNNMiユーザー情報をディレクトリサービスに保存

NNMiは，ユーザー名とパスワードを取得するためにディレクトリサービスにアクセスします。それらの情報は，NNMiの外部で定義され，ほかのアプリケーションでも使用できます。ユーザーからNNMiユーザーグループへのマッピングは，NNMiコンソールでメンテナンスします。NNMiユーザーアクセス情報の設定およびメンテナンスは，次で説明するように共同で行われます。

ディレクトリサービス管理者は，ディレクトリサービス内のユーザー名とパスワードをメンテナンスします。

NNMi管理者は，（ディレクトリサービスで定義されている）ユーザー名，ユーザーグループ定義，ユーザーグループのマッピングをNNMiコンソールで入力します。

NNMi管理者は，NNMiに対するユーザー名のディレクトリサービスデータベーススキーマを記述するldap.propertiesファイルを設定します。

次の図のコマンドラインは，NNMiがNNMiユーザーグループ情報をディレクトリサービスから引き出さないことを示しています。

ユーザー名は，2か所で入力する必要があるため，両方の場所でユーザー名のメンテナンスを行う必要があります。

図10‒2　混合モードのNNMiユーザーサインインの情報フロー

この図では，この方法での情報フローを示しています。この情報フローは，次のような状況に適しています。

NNMiユーザーの数が少なく，ディレクトリサービスを使用できる。

ユーザーグループの変更ごとにディレクトリサービスの変更を必要とするのではなく，NNMi管理者がユーザーグループを管理する。

ディレクトリサービスのグループ定義を簡単には拡張できない。

ユーザー名とパスワードを保存するディレクトリサービスとの統合に関する詳細については，この章の以降の説明と，NNMiヘルプの「ディレクトリサービスおよびNNMiを使用してアクセスを制御する」を参照してください。

10.1.3　外部モード：すべてのNNMiユーザー情報をディレクトリサービスに保存

NNMiは，すべてのユーザーアクセス情報を取得するためにディレクトリサービスにアクセスします。それらの情報は，NNMiの外部で定義され，ほかのアプリケーションが使用できます。1つ以上のディレクトリサービスグループでのメンバーシップで，ユーザーのNNMiユーザーグループが決まります。

NNMiユーザーアクセス情報の設定およびメンテナンスは，次で説明するように共同で行われます。

ディレクトリサービス管理者は，ディレクトリサービス内のユーザー名，パスワード，グループメンバーシップをメンテナンスします。

NNMi管理者は，ディレクトリサービスグループをNNMiユーザーグループにNNMiコンソールでマッピングします。

NNMi管理者は，NNMiに対するユーザー名およびグループのディレクトリサービスデータベーススキーマを記述するldap.propertiesファイルを設定します。

次の図に，この方法での情報フローを示します。これは，NNMiにアクセスする必要があるユーザーで構成されるユーザーグループを含めるようにディレクトリサービスを変更できる環境に適しています。

図10‒3　外部モードのNNMiユーザーサインインの情報フロー

この方法は混合モードの例を拡張した形態であるため，次の設定プロセスを推奨します。

ディレクトリサービスからNNMiユーザー名とパスワードを取得するよう設定して検証する。

ディレクトリサービスからNNMiユーザーグループを取得するよう設定する。

すべてのユーザー情報を保存するディレクトリサービスとの統合に関する詳細については，この章の以降の説明と，NNMiヘルプの「ディレクトリサービスを使用してアクセスを制御する」を参照してください。

10.2　ディレクトリサービスへのアクセスを設定する

ディレクトリサービスへのアクセスは，次のファイルで設定されています。

Windows：%NNM_SHARED_CONF%¥ldap.properties

UNIX：$NNM_SHARED_CONF/ldap.properties

このファイルの詳細については，「10.7　ldap.properties設定ファイルリファレンス」を参照してください。「10.7.1　properties設定ファイルの例」も参照してください。

ディレクトリサービスの一般的な構造の詳細については，「10.4　ディレクトリサービスのクエリー」を参照してください。

「混合モード」の設定の場合は，次のタスクを実行します。

10.2.1　タスク1：現在のNNMiユーザー情報をバックアップする

10.2.2　タスク2：任意。ディレクトリサービスへのセキュア接続を設定する

10.2.3　タスク3：ディレクトリサービスからのユーザーアクセスを設定する

10.2.4　タスク4：ユーザー名とパスワードの設定をテストする

10.2.9　タスク9：クリーンアップしてNNMiの予期せぬアクセスを防止する

10.2.10　タスク10：任意。ユーザーグループをセキュリティグループにマッピングする

「外部モード」の設定の場合は，次のタスクを実行します。

10.2.1　タスク1：現在のNNMiユーザー情報をバックアップする

10.2.2　タスク2：任意。ディレクトリサービスへのセキュア接続を設定する

10.2.3　タスク3：ディレクトリサービスからのユーザーアクセスを設定する

10.2.4　タスク4：ユーザー名とパスワードの設定をテストする

10.2.5　タスク5：（「外部モード」の設定だけ）ディレクトリサービスからのグループの取得を設定する

参考

ディレクトリサービスにNNMiユーザーグループを保存する場合は，NNMiユーザーグループによってディレクトリサービスを設定する必要があります。詳細については，「10.5　NNMiユーザーグループを保存するディレクトリサービスの設定」を参照してください。

10.2.6　タスク6：（「外部モード」の設定だけ）ディレクトリサービスグループをNNMiユーザーグループにマッピングする

10.2.7　タスク7：（「外部モード」の設定だけ）NNMiユーザーグループ設定をテストする

10.2.8　タスク8：（「外部モード」の設定だけ）インシデント割り当てのNNMiユーザーグループを設定する

10.2.9　タスク9：クリーンアップしてNNMiの予期せぬアクセスを防止する

10.2.10　タスク10：任意。ユーザーグループをセキュリティグループにマッピングする

10.2.1　タスク1：現在のNNMiユーザー情報をバックアップする

NNMiデータベースのユーザー情報をバックアップします。

nnmconfigexport.ovpl -c account -u <user> -p <password> -f NNMi_database_accounts.xml

10.2.2　タスク2：任意。ディレクトリサービスへのセキュア接続を設定する

ディレクトリサービスでSecure Socket Layer（SSL）を使用する必要がある場合は，「8.8　ディレクトリサービスへのSSL接続を設定する」の説明に従って，自社の証明書をNNMiトラストストアにインポートします。

10.2.3　タスク3：ディレクトリサービスからのユーザーアクセスを設定する

このタスクは，「混合モード」および「外部モード」の場合に実行します。ディレクトリサービスに応じた適切な手順に従ってください。このタスクには，次のセクションが含まれます。

(1)　Microsoft Active Directoryの場合の簡単な方法

(2)　ほかのディレクトリサービスの場合の簡単な方法

設定の詳細な手順については，「10.4.4　ユーザー識別」を参照してください。

(1)　Microsoft Active Directoryの場合の簡単な方法

NNMiに付属するldap.propertiesファイルをバックアップしてから，そのファイルを任意のテキストエディタで開く。

ファイルの内容を次のテキストで上書きする。

java.naming.provider.url=ldap://<myldapserver>:389/

bindDN=<mydomain>¥¥<myusername>
bindCredential=<mypassword>

baseCtxDN=CN=Users,DC=<mycompanyname>,DC=<mysuffix>
baseFilter=CN={0}

defaultRole=guest

#rolesCtxDN=CN=Users,DC=<mycompanyname>,DC=<mysuffix>

roleFilter=member={1}
uidAttributeID=member
userRoleFilterList=admin;level2;level1

ディレクトリサービスにアクセスするときのURLを指定する。

手順1.のテキストには次の行があります。

java.naming.provider.url=ldap://<myldapserver>:389/

<myldapserver>を，Active Directoryサーバーの完全修飾ホスト名（例：myserver.example.com）で置き換えます。

複数のディレクトリサービスURLを指定するには，各URLをスペース文字1つで区切ります。

有効なディレクトリサービスユーザーの資格証明を指定する。

手順1.のテキストには次の行があります。

bindDN=<mydomain>¥¥<myusername>
bindCredential=<mypassword>

次のように置き換えます。

<mydomain>をActive DirectoryドメインのNetBIOS名で置き換えます。

<myusername>および<mypassword>をActive Directoryサーバーにアクセスするときに使用するユーザー名とパスワードで置き換えます。パスワードは平文で保存されるため，ディレクトリサービスへの読み取り専用アクセス権を付与してユーザー名を指定してください。

ディレクトリサーバードメインの中でユーザーレコードを保存する部分を指定する。

手順1.のテキストには次の行があります。

baseCtxDN=CN=Users,DC=<mycompanyname>,
DC=<mysuffix>

<mycompanyname>，および<mysuffix>をActive Directoryサーバーの完全修飾ホスト名のコンポーネントで置き換えます（例えばホスト名myserver.example.comの場合は，DC=example,DC=comと指定します）。

(2)　ほかのディレクトリサービスの場合の簡単な方法

NNMiに付属するldap.propertiesファイルをバックアップしてから，そのファイルを任意のテキストエディタで開く。

ディレクトリサービスにアクセスするときのURLを指定する。

手順1.のテキストには次の行があります。

#java.naming.provider.url=ldap://<myldapserver>:389/

次を実行します。

行のコメントを解除します（#文字を削除します）。

<myldapserver>をディレクトリサーバーの完全修飾ホスト名で置き換えます（例：myserver.example.com）。

複数のディレクトリサービスURLを指定するには，各URLをスペース文字1つで区切ります。

ディレクトリサーバードメインの中でユーザーレコードを保存する部分を指定する。

手順1.のテキストには次の行があります。

baseCtxDN=ou=People,o=myco.com

ou=People,o=myco.comをユーザーレコードを保存するディレクトリサービスドメインの部分で置き換えます。

NNMiにサインインするユーザー名の形式を指定する。

手順1.のテキストには次の行があります。

baseFilter=uid={0}

uidをディレクトリサービスドメインのユーザー名属性で置き換えます。

10.2.4　タスク4：ユーザー名とパスワードの設定をテストする

ldap.propertiesファイルで，テスト用にdefaultRole=guestと設定する。

この値はいつでも変更できます。

ldap.propertiesファイルを保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiにldap.propertiesファイルを再読み込みさせる。

nnmldap.ovpl -reload

ディレクトリサービスで定義されているユーザー名とパスワードを使用して，NNMiコンソールにサインインする。

このテストは，NNMiデータベースでまだ定義されていないユーザー名を使用して実行してください。

NNMiコンソールのタイトルバーで，ユーザー名とNNMiロール（ゲスト）を確認する。

ユーザーサインインが正しく動作したら，このタスクの手順8.に進みます。

ユーザーサインインが正しく動作しない場合は，次は手順6.に進みます。

各テストのあとで，NNMiコンソールからサインアウトしてセッション資格証明をクリアします。

次のコマンドを実行し，あるユーザーの設定をテストする。

nnmldap.ovpl -diagnose <NNMi_user>

<NNMi_user>は，ディレクトリサービスで定義したNNMiユーザーのサインイン名で置き換えます。

コマンド出力を検討し，適切に応答します。推奨事項は次のとおりです。

「10.2.3 タスク3：ディレクトリサービスからのユーザーアクセスを設定する」が正常に完了したことを確認します。

「10.4.4　ユーザー識別」の詳細な設定プロセスに従います。

NNMiコンソールへのサインイン時に期待する結果が表示されるまで，手順1.から手順5.を繰り返す。

サインインできたら，設定方法を選択する。

NNMiユーザーグループメンバーシップをNNMiデータベースに保存する（「混合モード」の設定）場合は，「10.2.9 タスク9：クリーンアップしてNNMiの予期せぬアクセスを防止する」に進みます。

NNMiユーザーグループメンバーシップをディレクトリサービスに保存する（「外部モード」の設定）場合は，次はタスク5に進みます。

10.2.5　タスク5：（「外部モード」の設定だけ）ディレクトリサービスからのグループの取得を設定する

このタスクは，「外部モード」の場合に実行します。ディレクトリサービスに応じた適切な手順に従ってください。このタスクには，次のセクションが含まれます。

(1)　Microsoft Active Directoryの場合の簡単な方法

(2)　ほかのディレクトリサービスの場合の簡単な方法

設定の詳細な手順については，「10.4.5　ユーザーグループ識別」を参照してください。

(1)　Microsoft Active Directoryの場合の簡単な方法

ldap.propertiesファイルをバックアップしてから，そのファイルを任意のテキストエディタで開く。

ディレクトリサーバードメインの中でグループレコードを保存する部分を指定する。

手順1.のテキストには次の行があります。

#rolesCtxDN=CN=Users,DC=<mycompanyname>,
DC=<mysuffix>

次を実行します。

行のコメントを解除します（#文字を削除します）。

<mycompanyname>，および<mysuffix>をActive Directoryサーバーの完全修飾ホスト名のコンポーネントで置き換えます（例えばホスト名myserver.example.comの場合は，DC=example,DC=comと指定します）。

(2)　ほかのディレクトリサービスの場合の簡単な方法

ldap.propertiesファイルをバックアップしてから，そのファイルを任意のテキストエディタで開く。

ディレクトリサーバードメインの中でグループレコードを保存する部分を指定する。

手順1.のテキストには次の行があります。

#rolesCtxDN=ou=Groups,o=myco.com

次を実行します。

行のコメントを解除します（#文字を削除します）。

ou=Groups,o=myco.comを，ディレクトリサービスドメインのグループレコードを保存する部分で置き換えます。

ディレクトリサービスのグループ定義でグループメンバー名の形式を指定する。

手順1.のテキストには次の行があります。

roleFilter=member={1}

memberを，ディレクトリサービスドメインのディレクトリサービスユーザーIDを保存するグループ属性の名前で置き換えます。

10.2.6　タスク6：（「外部モード」の設定だけ）ディレクトリサービスグループをNNMiユーザーグループにマッピングする

NNMiコンソールで，定義済みのNNMiユーザーグループをディレクトリサービスのユーザーグループにマッピングする。

a　［ユーザーグループ］ビューを開きます。

［設定］ワークスペースで［セキュリティ］を展開してから［ユーザーグループ］をクリックします。

b　［admin］行をダブルクリックします。

c　［ディレクトリサービス名］フィールドに，NNMi管理者のディレクトリサービスグループの完全識別名を入力します。

d　［保存して閉じる］をクリックします。

e　guest，level1，level2の行ごとに手順bから手順dを繰り返します。

このマッピングによって，NNMiコンソールにアクセスできるようになります。NNMiコンソールにアクセスするすべてのユーザーは，この手順で指定した，定義済みのNNMiユーザーグループのうちどれかにマッピングされているディレクトリサービスグループに含まれている必要があります。

ディレクトリサービスで1人以上のNNMiユーザーを含むそのほかのグループに，NNMiコンソールで新しいユーザーグループを作成する。

a　［ユーザーグループ］ビューを開きます。

［設定］ワークスペースで［セキュリティ］を展開してから［ユーザーグループ］をクリックします。

b　［新規作成］をクリックしてから，グループの情報を入力します。

　−［名前］は一意の値に設定します。短い名前にすることをお勧めします。

　−［表示名］は，ユーザーに表示される値に設定します。

　−［ディレクトリサービス名］は，ディレクトリサービスグループの完全識別名に設定します。

　−［説明］は，このNNMiユーザーグループの目的を説明するテキストに設定します。

c　［保存して閉じる］をクリックします。

d　NNMiユーザーのディレクトリサービスグループごとに手順bと手順cを繰り返します。

このマッピングによって，NNMiコンソールのトポロジオブジェクトにアクセスできるようになります。各ディレクトリサービスグループは，複数のNNMiユーザーグループにマッピングできます。

10.2.7　タスク7：（「外部モード」の設定だけ）NNMiユーザーグループ設定をテストする

ldap.propertiesファイルを保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiにldap.propertiesファイルを再読み込みさせる。

nnmldap.ovpl -reload

ディレクトリサービスで定義されているユーザー名とパスワードを使用して，NNMiコンソールにサインインする。

NNMiデータベースでまだ定義されていないで，admin，level1，level2のNNMiユーザーグループにマッピングされているディレクトリサービスグループのメンバーであるユーザー名で，このテストを実行します。

ユーザー名とNNMiロール（［ユーザーグループ］ビューの［表示名］フィールドで定義したもの）をNNMiコンソールのタイトルバーで，確認する。

ユーザーサインインが正しく動作したら，タスク8に進みます。

ユーザーサインインが正しく動作しない場合は，次は手順5.に進みます。

各テストのあとで，NNMiコンソールからサインアウトしてセッション資格証明をクリアします。

次のコマンドを実行し，ユーザーの設定をテストする。

nnmldap.ovpl -diagnose <NNMi_user>

<NNMi_user>は，ディレクトリサービスで定義したNNMiユーザーのサインイン名で置き換えます。

コマンド出力を検討し，適切に応答します。推奨事項は次のとおりです。

「10.2.5 タスク5：（「外部モード」の設定だけ）ディレクトリサービスからのグループの取得を設定する」が正常に完了したことを確認します。

定義済みのNNMiユーザーグループごとに，「10.2.6 タスク6：（「外部モード」の設定だけ）ディレクトリサービスグループをNNMiユーザーグループにマッピングする」が正常に完了したことを確認します。

「10.4.5　ユーザーグループ識別」の詳細な設定プロセスに従います。

NNMiコンソールへのサインイン時に期待する結果が表示されるまで，手順1.から手順4.を繰り返す。

10.2.8　タスク8：（「外部モード」の設定だけ）インシデント割り当てのNNMiユーザーグループを設定する

ldap.propertiesファイルをバックアップしてから，そのファイルを任意のテキストエディタで開く。

インシデントを割り当てることができるNNMiロールをNNMiオペレータが指定するように，userRoleFilterListパラメータ値を変更する。

1つ以上の定義済みNNMiユーザーグループ名の一意の名前をセミコロンで区切ったリスト形式です。定義済みのNNMiユーザーグループの一意の名前については，「10.4.5　ユーザーグループ識別」の「表10-4　NNMiユーザーグループ名のマッピング」を参照してください。

ldap.propertiesファイルを保存する。

次のコマンドを実行して，NNMiにldap.propertiesファイルを再読み込みさせる。

nnmldap.ovpl -reload

ディレクトリサービスで定義されているユーザー名とパスワードを使用して，NNMiコンソールにサインインする。

任意のインシデントビューでインシデントを選択し，［アクション］＞［割り当て］＞［インシデントの割り当て］をクリックする。

userRoleFilterListパラメータによって指定されている各NNMiロールのユーザーに，インシデントを割り当てることができることを確認します。

設定した各NNMiロールにインシデントを割り当てることができるまで，手順1.から手順6.の操作を繰り返す。

10.2.9　タスク9：クリーンアップしてNNMiの予期せぬアクセスを防止する

任意。ldap.propertiesファイルで，defaultRoleパラメータの値を変更するか，またはコメントにする。

（「混合モード」の設定だけ）NNMiデータベースにユーザーグループメンバーシップを保存するには，次の手順を実行して，NNMiデータベースのユーザーアクセス情報をリセットする。

a　既存のユーザーアクセス情報すべてを削除します（［ユーザーアカウント］ビューのすべての行を削除します）。

詳細については，NNMiヘルプの「ユーザーアカウントを削除する」を参照してください。

b　NNMiユーザーごとに，ユーザー名の［ユーザーアカウント］ビューに新しいオブジェクトを作成します。

　−［名前］フィールドに，ディレクトリサービスに定義されているユーザー名を入力します。

　−［ディレクトリサービスアカウント］チェックボックスを選択します。

　−パスワードは指定しないでください。

詳細については，NNMiヘルプの「ユーザーアカウントタスク」を参照してください。

c　NNMiユーザーごとに，1つ以上のNNMiユーザーグループにユーザーアカウントをマッピングします。

詳細については，NNMiヘルプの「ユーザーアカウントをユーザーグループにマップする（［ユーザーアカウントのマッピング］フォーム）」を参照してください。

d　インシデント所有権を更新して，各割り当てインシデントが有効なユーザー名と関連づけられるようにします。

詳細については，NNMiヘルプの「インシデント割り当てを管理する」を参照してください。

（「外部モード」の設定だけ）ディレクトリサービスからのユーザーグループメンバーシップを使用するには，次の手順を実行して，NNMiデータベースのユーザーアクセス情報をリセットする。

a　既存のユーザーアクセス情報すべてを削除します（［ユーザーアカウント］ビューのすべての行を削除します）。

詳細については，NNMiヘルプの「ユーザーアカウントを削除する」を参照してください。

b　インシデント所有権を更新して，各割り当てインシデントが有効なユーザー名と関連づけられるようにします。

詳細については，NNMiヘルプの「インシデント割り当てを管理する」を参照してください。

10.2.10　タスク10：任意。ユーザーグループをセキュリティグループにマッピングする

詳細については，NNMiヘルプの「セキュリティグループマッピングタスク」を参照してください。

10.3　ディレクトリサービスのアクセス設定にNNMiのセキュリティモデルを設定する

ここでは，ldap.propertiesファイルをバージョン09-50のNNMiから改訂して，ユーザーごとに複数のNNMiユーザーグループをサポートする方法について説明します。このバージョンアップは，次の条件の両方で必要となります。

ldap.propertiesファイルによって，すべてのNNMiユーザー情報をディレクトリサービスに保存が現在有効になっています。

すべてのNNMiユーザー情報をディレクトリサービスに保存する方法については，「10.1.3　外部モード：すべてのNNMiユーザー情報をディレクトリサービスに保存」を参照してください。

NNMiをカスタムセキュリティグループで設定したか，設定することになっています。

バージョン09-50のNNMiでは，NNMiユーザーは，定義済みのNNMiロールのうちどれかに割り当てられていました。各ユーザーは，NNMiトポロジのすべてのオブジェクトにアクセスできました。

バージョン10のNNMiでは，定義済みのNNMiユーザーグループでNNMiロールが置き換わります。各NNMiユーザーは最低1つの定義済みNNMiユーザーグループに属する必要があり，これによってNNMiユーザーがNNMiコンソールで実行できる事項が定義されます。追加のユーザーグループが存在する場合は，次のようにNNMiトポロジオブジェクトへのアクセスを制限します。

カスタムユーザーグループが存在しない場合，すべてのNNMiコンソールユーザーはすべてのトポロジオブジェクトにアクセスできます。

1つ以上のカスタムユーザーグループが存在する場合，各ユーザーグループはNNMiトポロジのオブジェクトのサブセットにアクセスできます。

バージョン09-50のNNMiでは，各ディレクトリサービスグループ定義に，NNMiロールを指定するグループ属性を含める必要がありました。ldap.propertiesファイルの次のパラメータで，このグループ属性を指定していました。

roleAttributeID

roleAttributeIsDN

roleNameAttributeID

バージョン10のNNMiでは，このパラメータが廃止されます。各ユーザーグループをNNMiコンソールで定義する必要があります。

ユーザーグループ定義には外部名を含めます。これが，ディレクトリサービスでのグループの識別名になります。

ディレクトリサービスのアクセス設定を変更してNNMiセキュリティモデルをサポートするには，次の手順を実行します。

NNMiデータベースのユーザー情報をバックアップする。

nnmconfigexport.ovpl -c account -u <user> ¥
-p <password> -f NNMi_database_accounts.xml

ldap.propertiesファイルをバックアップしてから，そのファイルを任意のテキストエディタで開く。

ldap.propertiesファイルの詳細については，「10.7　ldap.properties設定ファイルリファレンス」を参照してください。

次のパラメータが存在する場合は，コメントにするか削除する。

roleAttributeID

roleAttributeIsDN

roleNameAttributeID

ldap.propertiesファイルを編集した場合は，次のコマンドを実行してNNMiにLDAP設定を再読み込みさせる。

nnmldap.ovpl -reload

NNMiコンソールで，定義済みのNNMiユーザーグループをディレクトリサービスのユーザーグループにマッピングする。

a　［ユーザーグループ］ビューを開きます。

［設定］ワークスペースで［セキュリティ］を展開してから［ユーザーグループ］をクリックします。

b　［admin］行をダブルクリックします。

c　［ディレクトリサービス名］フィールドに，NNMi管理者のディレクトリサービスグループの完全識別名を入力します。

d　［保存して閉じる］をクリックします。

e　guest，level1，level2の行ごとに手順bから手順dを繰り返します。

このマッピングによって，NNMiコンソールにアクセスできるようになります。NNMiコンソールにアクセスするすべてのユーザーは，この手順で指定した，定義済みのNNMiユーザーグループのうちどれかにマッピングされているディレクトリサービスグループに含まれている必要があります。

ディレクトリサービスでNNMiユーザーの追加グループを識別します。必要に応じて新しいグループを定義する。

手順6.で追加された新しいグループごとに，NNMiコンソールで新しいユーザーグループを作成する。

a　［ユーザーグループ］ビューを開きます。

［設定］ワークスペースで［セキュリティ］を展開してから［ユーザーグループ］をクリックします。

b　［新規作成］をクリックしてから，グループの情報を入力します。

　−［名前］は一意の値に設定します。短い名前にすることをお勧めします。

　−［表示名］は，ユーザーに表示される値に設定します。

　−［ディレクトリサービス名］は，ディレクトリサービスグループの完全識別名に設定します。

　−［説明］は，このNNMiユーザーグループの目的を説明するテキストに設定します。

c　［保存して閉じる］をクリックします。

d　NNMiユーザーの新しいディレクトリサービスグループごとに手順bと手順cを繰り返します。

このマッピングで，NNMiコンソールのトポロジオブジェクトにアクセスできるようになります。各ディレクトリサービスグループは，複数のNNMiユーザーグループにマッピングできます。

（任意）ユーザーグループをセキュリティグループにマッピングする。

詳細については，NNMiヘルプの「セキュリティの設定」を参照してください。

10.4　ディレクトリサービスのクエリー

NNMiは，LDAPを使用してディレクトリサービスと通信します。NNMiが要求を送信すると，ディレクトリサービスは保存されている情報を返します。NNMiは，ディレクトリサービスに保存されている情報を変更できません。

10.4.1　ディレクトリサービスアクセス

LDAPは，次の形式でディレクトリサービスに対してクエリーを実行します。

ldap://<directory_service_host>:<port>/<search_string>

ldapはプロトコル指定子です。この指定子は，ディレクトリサービスへの標準接続とSSL接続の両方で使用してください。

<directory_service_host>は，ディレクトリサービスをホストするコンピュータの完全修飾名です。

<port>は，LDAP通信でディレクトリサービスが使用するポートです。非SSL接続のデフォルトポートは389です。SSL接続のデフォルトポートは636です。

<search_string>には要求情報が指定されます。詳細については，「10.4.2　ディレクトリサービスの情報」と，次のサイトにあるRFC 1959「An LDAP URL Format」を参照してください。

http://www.ietf.org/rfc/rfc1959.txt

WebブラウザでLDAPクエリーをURLとして入力し，アクセス情報が正しく，検索文字列の構造が正しいことを確認できます。

ディレクトリサービス（例えば，Active Directory）が匿名アクセスを許可しない場合，そのディレクトリはWebブラウザからのLDAPクエリーを拒否します。この場合は，サードパーティ製のLDAPブラウザ（Apache Directory Studioに含まれるLDAPブラウザなど）を使用し，設定パラメータの有効性を検証できます。

10.4.2　ディレクトリサービスの情報

ディレクトリサービスには，ユーザー名，パスワード，およびグループメンバーシップなどの情報が保存されています。ディレクトリサービス内の情報にアクセスするには，情報の保存場所を参照する識別名を知っている必要があります。サインインアプリケーションの場合の識別名は，可変情報（ユーザー名など）と固定情報（ユーザー名の保存場所など）の組み合わせです。識別名を構成するエレメントは，ディレクトリサービスの構造と内容によって決まります。

次の例は，USERS-NNMi-Adminというユーザーグループの場合に考えられる定義を示しています。このグループは，NNMiへの管理アクセス権を持つディレクトリサーバーのユーザーIDのリストで構成されます。次の情報は，これらの例に関係しています。

Active Directoryの例は，Windowsオペレーティングシステムの場合です。

ほかのディレクトリサービスの例は，UNIXオペレーティングシステムの場合です。

それぞれの例に示すファイルは，LDIF（lightweight directory interchange format）ファイルの一部です。LDIFファイルによって，ディレクトリサービスの情報を共有できます。

それぞれの例の図は，ディレクトリサービスドメインをグラフィカルに表現したものです。この図は，引用したLDIFファイルに含まれる情報を拡張して表示したものです。

Active Directoryの情報構造例

この例での関心の対象は次の項目です。

ユーザーJohn Doeの識別名：

CN=john.doe@example.com,OU=Users,OU=Accounts,DC=example,DC=com

USERS-NNMi-Adminグループの識別名：

CN=USERS-NNMi-Admin,OU=Groups,OU=Accounts,DC=example,DC=com

ディレクトリサービスユーザーIDを保存するグループ属性：member

LDIFファイルの引用例：

groups |USERS-NNMi-Admin
dn: CN=USERS-NNMi-Admin,OU=Groups,OU=Accounts,DC=example,DC=com
cn: USERS-NNMi-Admin
description: Group of users for NNMi administration.
member: CN=john.doe@example.com,OU=Users,OU=Accounts,
  DC=example,DC=com
member: CN=chris.smith@example.com,OU=Users,OU=Accounts,
  DC=example,DC=com

次の図に，このディレクトリサービスドメインの例を示します。

図10‒4　Active Directoryのドメイン例

ほかのディレクトリサービスの情報構造例

この例での関心の対象は次の項目です。

ユーザーJohn Doeの識別名：

uid=john.doe@example.com,ou=People,o=example.com

USERS-NNMi-Adminグループの識別名：

cn=USERS-NNMi-Admin,ou=Groups,o=example.com

ディレクトリサービスユーザーIDを保存するグループ属性：member

LDIFファイルの引用例：

groups |USERS-NNMi-Admin
dn: cn=USERS-NNMi-Admin,ou=Groups,o=example.com
cn: USERS-NNMi-Admin
description: Group of users for NNMi administration.
member: uid=john.doe@example.com,ou=People,o=example.com
member: uid=chris.smith@example.com,ou=People,o=example.com

図10‒5　ほかのディレクトリサービスのドメインの例

10.4.3　ディレクトリサービス管理者が所有する情報

表10-2および表10-3に，LDAPを使用してディレクトリサービスにアクセスするようにNNMiを設定する前に，ディレクトリサービス管理者から入手する情報を示します。

ユーザー名とパスワードについてだけディレクトリサービスを使用する場合（「混合モード」の設定）は，表10-2の情報を収集します。

すべてのNNMiアクセス情報についてディレクトリサービスを使用する場合（「外部モード」の設定）は，表10-2と表10-3の情報を収集します。

表10‒2　ディレクトリサービスからユーザー名およびパスワードを取得する場合の情報

情報

Active Directory例

そのほかのディレクトリサービス例

ディレクトリサービスをホストするコンピュータの完全修飾名

directory_service_host.example.com

LDAP通信でディレクトリサービスが使用するポート

非SSL接続の場合は389

SSL接続の場合は636

ディレクトリサービスでのSSL接続情報

SSL接続が必要な場合は，会社のトラストストア証明書のコピーを取得し，「8.8　ディレクトリサービスへのSSL接続を設定する」を参照します。

ディレクトリサービスに保存される1つのユーザー名の識別名（ディレクトリサービスドメインを示す）

CN=john.doe@example.com,

OU=Users,OU=Accounts,

DC=example,DC=com

uid=john.doe@example.com,

ou=People,o=example.com

表10‒3　ディレクトリサービスからグループメンバーシップを取得する場合の情報

情報

Active Directory例

そのほかのディレクトリサービス例

ユーザーが割り当てられているグループを識別する識別名

memberOfユーザー属性でグループを識別します。

ou=Groups,o=example.com

cn=USERS-NNMi-*,

ou=Groups,o=example.com

グループ内のユーザーを識別する方法

CN=john.doe@example.com,

OU=Users,OU=Accounts,

DC=example,DC=com

CN=john.doe@example.com

cn=john.doe@example.com,

ou=People,o=example.com

cn=john.doe@example.com

ディレクトリサービスユーザーIDを保存するグループ属性

member

member

NNMiアクセスに適用するディレクトリサービスのグループの名前

CN=USERS-NNMi-Admin,

OU=Groups,OU=Accounts,

DC=example,DC=com

CN=USERS-NNMi-Level2,

OU=Groups,OU=Accounts,

DC=example,DC=com

CN=USERS-NNMi-Level1,

OU=Groups,OU=Accounts,

DC=example,DC=com

CN=USERS-NNMi-Client,

OU=Groups,OU=Accounts,

DC=example,DC=com

CN=USERS-NNMi-Guest,

OU=Groups,OU=Accounts,

DC=example,DC=com

cn=USERS-NNMi-Admin,

ou=Groups,o=example.com

cn=USERS-NNMi-Level2,

ou=Groups,o=example.com

cn=USERS-NNMi-Level1,

ou=Groups,o=example.com

cn=USERS-NNMi-Client,

ou=Groups,o=example.com

cn=USERS-NNMi-Guest,

ou=Groups,o=example.com

10.4.4　ユーザー識別

ユーザー識別は，「混合モード」および「外部モード」に適用されます。

ユーザー識別のための識別名は，1人のユーザーをディレクトリサービスで特定するための完全に修飾する方法です。NNMiは，ユーザー識別名をLDAP要求でディレクトリサービスに渡します。

ldap.propertiesファイルでのユーザー識別名は，baseFilter値とbaseCtxDN値を連結した値です。ディレクトリサービスによって返されたパスワードがNNMiコンソールにユーザーが入力したサインインパスワードと一致する場合，ユーザーサインインが続行されます。

「混合モード」の場合は，次の情報が適用されます。

NNMiコンソールアクセスの場合，NNMiは次の情報を検討し，できるだけ高い権限をユーザーに与えます。

　−ldap.propertiesファイルのdefaultRoleパラメータの値

　−NNMiコンソールで定義済みのNNMiユーザーグループでの，このユーザーのメンバーシップ

NNMiトポロジオブジェクトアクセスの場合，NNMiは，NNMiコンソールでこのユーザーが属するNNMiユーザーグループのセキュリティグループマッピングに従ってアクセス権を与えます。

「外部モード」の場合は，次の情報が適用されます。

NNMiコンソールアクセスの場合，NNMiは次の情報を基に，できるだけ高い権限をユーザーに与えます。

　−ldap.propertiesファイルのdefaultRoleパラメータの値

　−NNMiコンソールで定義済みのNNMiユーザーグループにマッピングされている（［ディレクトリサービス名］フィールド）ディレクトリサービスグループでの，このユーザーのメンバーシップ

NNMiトポロジオブジェクトアクセスの場合，NNMiは，このユーザーがディレクトリサービス（NNMiコンソールでNNMiユーザーがマッピングされている）で属するグループのセキュリティグループマッピングに従ってアクセス権を与えます。

Active Directoryでのユーザー識別例

baseFilterがCN={0}に，baseCtxDNがOU=Users,OU=Accounts,DC=example,DC=comに設定されている場合，ユーザーがNNMiにjohn.doeとしてサインインすると，次の文字列がディレクトリサービスに渡されます。

CN=john.doe,OU=Users,OU=Accounts,DC=example,DC=com

そのほかのディレクトリサービスでのユーザー識別例

baseFilterがuid={0}@example.comに，baseCtxDNがou=People,o=example.comに設定されている場合，ユーザーがNNMiにjohn.doeとしてサインインすると，次の文字列がディレクトリサービスに渡されます。

uid=john.doe@example.com,ou=People,o=example.com

(1)　ディレクトリサービスからのNNMiユーザーアクセスの設定（詳細な方法）

「10.2　ディレクトリサービスへのアクセスを設定する」の「10.2.3　タスク3：ディレクトリサービスからのユーザーアクセスを設定する」の説明にある簡単な方法では正常に機能しない場合は，次の手順を実行します。

ディレクトリサービス管理者から，「10.4.3　ディレクトリサービス管理者が所有する情報」の「表10-2　ディレクトリサービスからユーザー名およびパスワードを取得する場合の情報」に示す情報を取得する。

適切な手順を完了し，ディレクトリサービスでのユーザー名の形式を確認する。

Active Directoryおよびそのほかのディレクトリサービスの場合にLDAPブラウザを使用する方法：「(2)　ディレクトリサービスでユーザーを識別する方法の判別（LDAPブラウザを使用する方法）」を参照してください。

ほかのディレクトリサービスの場合にWebブラウザを使用する方法：「(3)　ディレクトリサービスでユーザーを識別する方法の判別（Webブラウザを使用する方法）」を参照してください。

任意のテキストエディタでldap.propertiesファイルを開く。

ldap.propertiesファイルの詳細については，「10.7　ldap.properties設定ファイルリファレンス」を参照してください。

java.naming.provider.urlパラメータを，LDAPによってディレクトリサービスにアクセスする場合のURLに設定する。

LDAPブラウザを使用する方法：LDAPブラウザ設定からこの情報を入手します。

Webブラウザを使用する方法：「(3)　ディレクトリサービスでユーザーを識別する方法の判別（Webブラウザを使用する方法）」から<ディレクトリサービスホスト>と<ポート>の値を含めます。

複数のディレクトリサービスURLを指定するには，各URLをスペース文字1つで区切ります。

ディレクトリサービスへのセキュア通信を設定した場合は，次の行のコメントを解除（または追加）する。

java.naming.security.protocol=ssl

（Active Directoryだけ）bindDNおよびbindCredentialパラメータを次のように設定する。

<mydomain>をActive Directoryドメインの名前で置き換えます。

<myusername>および<mypassword>をActive Directoryサーバーにアクセスするときに使用するユーザー名とパスワードで置き換えます。パスワードは平文で保存されるため，ディレクトリサービスへの読み取り専用アクセス権を付与してユーザー名を指定してください。

baseCtxDNパラメータを，複数のユーザーで同じになっている，識別ユーザー名のエレメントに設定する。

NNMiのサインインで入力するときのユーザー名が，ディレクトリサービスでユーザー名が保存されるときの方法と相関するように，baseFilterパラメータを設定する。

この値は，ユーザーごとに変更される識別ユーザー名のエレメントです。実際のユーザー名を式{0}で置き換えます。

「10.2　ディレクトリサービスへのアクセスを設定する」の「10.2.4 タスク4：ユーザー名とパスワードの設定をテストする」の説明に従って設定をテストする。

(2)　ディレクトリサービスでユーザーを識別する方法の判別（LDAPブラウザを使用する方法）

サードパーティのLDAPブラウザで，次の手順を実行します。

ディレクトリサーバードメインの中でグループ情報を保存する領域にナビゲートする。

ユーザーのグループを識別し，そのグループに関連づけられているユーザーの識別名の形式を調べる。

(3)　ディレクトリサービスでユーザーを識別する方法の判別（Webブラウザを使用する方法）

サポートされるWebブラウザで，次のURLを入力する。

ldap://<directory_service_host>:<port>/<user_search_string>

<directory_service_host>は，ディレクトリサービスをホストするコンピュータの完全修飾名です。

<port>は，LDAP通信でディレクトリサービスが使用するポートです。

<user_search_string>は，ディレクトリサービスに保存される1つのユーザー名の識別名です。

ディレクトリサービスのアクセステストの結果を評価する。

要求が時間切れになったり，ディレクトリサービスに到達できなかったことを示すメッセージが表示される場合は，<directory_service_host>と<port>の値を確認してから，手順1.を繰り返してください。

ディレクトリサービスに要求されたエントリが存在しないことを示すメッセージが表示された場合は，<user_search_string>の値を確認してから，手順1.の操作を繰り返してください。

該当するユーザーレコードが表示された場合，そのアクセス情報は正しいことになります。<user_search_string>の値は，識別ユーザー名です。

10.4.5　ユーザーグループ識別

ユーザーグループ識別は，「外部モード」の設定に適用されます。

NNMiは，NNMiユーザーのユーザーグループを次のように判断します。

NNMiコンソールで設定されているすべてのユーザーグループの外部名の値をディレクトリサービスグループの名前と比較する。

ユーザーグループが一致する場合，NNMiユーザーがディレクトリサービスのそのグループのメンバーであるかどうかを判断する。

NNMiコンソールで，短いテキスト文字列によって，NNMiコンソールアクセスを許可する，定義済みのNNMiユーザーグループの一意の名前が識別されます。ldap.propertiesファイルのdefaultRoleおよびuserRoleFilterListパラメータも，このテキスト文字列を必要とします。次の表では，このグループの一意の名前を表示名にマッピングしています。

表10‒4　NNMiユーザーグループ名のマッピング

NNMiコンソールのNNMiロール名

NNMi設定ファイルのユーザーグループの一意の名前およびテキスト文字列

管理者

admin

オペレータレベル2

level2

オペレータレベル1

level1

ゲスト

guest

Webサービスクライアント

client

NNMiグローバルオペレータユーザーグループ（globalops）では，すべてのトポロジオブジェクトだけにアクセス権が与えられます。ユーザーがNNMiコンソールにアクセスするには，ユーザーをほかのどれかのユーザーグループ（level2，level1，またはguest）に割り当てる必要があります。

globalopsユーザーグループはデフォルトですべてのセキュリティグループにマッピングされるため，管理者はこのユーザーグループをセキュリティグループにマッピングしないようにする必要があります。

(1)　ディレクトリサービスからのユーザーグループ取得の設定（詳細な方法）

「10.2　ディレクトリサービスへのアクセスを設定する」の「10.2.5　タスク5：（「外部モード」の設定だけ）ディレクトリサービスからのグループの取得を設定する」の説明にある簡単な方法では正常に機能しない場合は，次の手順を実行します。

ディレクトリサービス管理者から，「10.4.3　ディレクトリサービス管理者が所有する情報」の「表10-3　ディレクトリサービスからグループメンバーシップを取得する場合の情報」に示す情報を取得する。

適切な手順を完了し，ディレクトリサービスでのグループ名およびグループメンバーの形式を確認する。

Active Directoryの場合にLDAPブラウザを使用する方法：以降の「(2)　ディレクトリサービスでグループおよびグループメンバーシップを識別する方法の判別（Active Directoryの場合にLDAPブラウザを使用する方法）」を参照してください。

ほかのディレクトリサービスの場合にLDAPブラウザを使用する方法：以降の「(3)　ディレクトリサービスでグループおよびグループメンバーシップを識別する方法の判別（ほかのディレクトリサービスの場合にLDAPブラウザを使用する方法）」を参照してください。

ほかのディレクトリサービスの場合にWebブラウザを使用する方法：以降の「(4)　ディレクトリサービスでグループを識別する方法の判別（Webブラウザを使用する方法）」を参照してください。

任意のテキストエディタでldap.propertiesファイルを開く。

ldap.propertiesファイルの詳細については，「10.7　ldap.properties設定ファイルリファレンス」を参照してください。

rolesCtxDNパラメータを，複数のグループで同じになっている，識別グループ名のエレメントに設定する。

ディレクトリサービスでグループにユーザー名が保存されるときの方法とユーザー名が相関するように，roleFilterパラメータを設定する。実際のユーザー名を次の式のどちらかで置き換える。

サインインのために入力されたユーザー名を意味する場合は{0}を使用します（例えば，john.doe）。

ディレクトリサービスによって返された認証済みユーザーの識別名を意味する場合は，{1}を使用します（例えば，uid=john.doe@example.com,ou=People, o=example.com）。

uidAttributeIDパラメータを，ユーザーIDを保存するグループ属性の名前に設定する。

「10.2　ディレクトリサービスへのアクセスを設定する」の「10.2.7　タスク7：（「外部モード」の設定だけ）NNMiユーザーグループ設定をテストする」の説明に従って設定をテストする。

(2)　ディレクトリサービスでグループおよびグループメンバーシップを識別する方法の判別（Active Directoryの場合にLDAPブラウザを使用する方法）

サードパーティのLDAPブラウザで，次の手順を実行します。

ディレクトリサーバードメインの中でユーザー情報を保存する領域にナビゲートする。

NNMiにアクセスする必要があるユーザーを識別し，そのユーザーに関連づけられているグループの識別名の形式を調べる。

ディレクトリサーバードメインの中でグループ情報を保存する領域にナビゲートする。

NNMiユーザーグループに対応するグループを識別して，グループに関連づけられているユーザーの名前の形式を調べる。

(3)　ディレクトリサービスでグループおよびグループメンバーシップを識別する方法の判別（ほかのディレクトリサービスの場合にLDAPブラウザを使用する方法）

サードパーティのLDAPブラウザで，次の手順を実行します。

ディレクトリサーバードメインの中でグループ情報を保存する領域にナビゲートする。

NNMiユーザーグループに対応するグループを識別して，それらのグループの識別名の形式を調べる。

グループに関連づけられているユーザーの名前の形式も調べる。

(4)　ディレクトリサービスでグループを識別する方法の判別（Webブラウザを使用する方法）

サポートされるWebブラウザで，次のURLを入力する。

ldap://<directory_service_host>:<port>/<group_search_string>

<directory_service_host>は，ディレクトリサービスをホストするコンピュータの完全修飾名です。

<port>は，LDAP通信でディレクトリサービスが使用するポートです。

<group_search_string>は，ディレクトリサービスに保存されるグループ名の識別名です（例：cn=USERS-NNMi-Admin,ou=Groups,o=example.com）。

ディレクトリサービスのアクセステストの結果を評価する。

ディレクトリサービスに要求されたエントリが存在しないことを示すメッセージが表示された場合は，<group_search_string>の値を確認してから，手順1.の操作を繰り返してください。

該当するグループのリストが表示された場合，そのアクセス情報は正しいことになります。

グループのプロパティを調べ，そのグループに関連づけられているユーザーの名前の形式を判断する。

10.5　NNMiユーザーグループを保存するディレクトリサービスの設定

NNMiユーザーグループをディレクトリサービスに保存する場合（「外部モード」の設定）は，NNMiユーザーグループ情報を使用してディレクトリサービスを設定する必要があります。原則として，ディレクトリサービスには適切なユーザーグループがすでに含まれています。含まれていない場合，ディレクトリサービス管理者は，特にNNMiユーザーグループ割り当て用の新規ユーザーグループを作成できます。

ディレクトリサービスの設定およびメンテナンス手順は，特定のディレクトリサービスソフトウェアと企業のポリシーに応じて異なるため，ここではそれらの手順について説明していません。

10.6　ディレクトリサービス統合のトラブルシューティング

次のコマンドを実行してNNMi LDAP設定を検証する。

nnmldap.ovpl -info

報告された設定が期待どおりの設定ではない場合は，ldap.propertiesファイルで設定を確認してください。

次のコマンドを実行して，NNMiにldap.propertiesファイルを再読み込みさせる。

nnmldap.ovpl -reload

次のコマンドを実行し，ユーザーの設定をテストする。

nnmldap.ovpl -diagnose <NNMi_user>

<NNMi_user>は，ディレクトリサービスで定義したNNMiユーザーのサインイン名で置き換えます。

コマンド出力を検討し，適切に応答します。

ディレクトリサービスに期待されるレコードが含まれていることを確認する。

WebブラウザまたはサードパーティのLDAPブラウザ（Apache Directory Studioに含まれるLDAPブラウザなど）を使用して，ディレクトリサービスの情報を調べます。

ディレクトリサービスに対するクエリーの形式に関する詳細については，次のサイトのRFC 1959「An LDAP URL Format」を参照してください。

http://www.ietf.org/rfc/rfc1959.txt

%NnmDataDir%¥log¥nnm¥nnm.log（Windows）または/var/opt/OV/log/nnm/nnm.log（UNIX）のログファイルを表示し，サインイン要求が正しいことを確認して，エラーが発生しているかどうかを判断する。

次の行のようなメッセージは，ディレクトリサービスでHTTPS通信が必要であることを示しています。この場合は，「8.8　ディレクトリサービスへのSSL接続を設定する」の説明に従ってSSLを有効にします。

javax.naming.AuthenticationNotSupportedException：［LDAP:error code 13 - confidentiality required］

次の行のようなメッセージは，ディレクトリサービスとのやり取り中にタイムアウトが発生したことを示します。この場合は，ldap.propertiesファイルのsearchTimeLimitの値を増やします。

javax.naming.TimeLimitExceededException：［LDAP: error code 3 - Timelimit Exceeded］

10.7　ldap.properties設定ファイルリファレンス

ldap.propertiesファイルには，ディレクトリサービスと通信し，それに対するLDAPクエリーを作成する場合の設定が保存されています。このファイルは次の場所にあります。

Windows：%NNM_SHARED_CONF%¥ldap.properties

UNIX：$NNM_SHARED_CONF/ldap.properties

ldap.propertiesファイルでは，次の規則が適用されます。

行をコメントにするには，その行の先頭をコメント記号（#）にします。

特殊記号については，次のルールが適用されます。

円記号（¥），コンマ（,），セミコロン（;），プラス記号（+），大なり記号（<），小なり記号（>）を指定する場合は，円記号でエスケープします。（例: ¥¥ や ¥+）

半角スペースを先頭または最終文字として指定する場合は，半角スペースを円記号（¥）でエスケープします。

シャープ記号（#）を先頭文字として指定する場合は，円記号（¥）でエスケープします。

参考

ldap.propertiesファイルを編集したら，次のコマンドを実行してNNMiにLDAP設定を再読み込みさせます。

nnmldap.ovpl -reload

次の表に，ldap.propertiesファイルのパラメータの説明を示します。

表10‒5　ldap.propertiesファイルのパラメータ

パラメータ

説明

java.naming.provider.url

ディレクトリサービスにアクセスするときのURLを指定します。

URLは，プロトコル（ldap）のあとにディレクトリサービスの完全修飾ホスト名が続き，任意でさらにポート番号が続く形式で指定します。

例：

java.naming.provider.url=ldap://ldap.example.com:389/

ポート番号を省略すると，次のデフォルト値が適用されます。

非SSL接続の場合，デフォルト値は389です。

SSL接続の場合，デフォルト値は636です。

複数のディレクトリサービスのURLを指定すると，NNMiは可能な限り最初のディレクトリサービスを使用します。そのディレクトリサービスにアクセスできない場合，NNMiはリスト内の次のディレクトリサービスにクエリーを実行し，以降同様に対処します。各URLは1つのスペース文字で区切ります。

例：

java.naming.provider.url=ldap://ldap1.example.com/ ldap://ldap2.example.com/

このパラメータを設定すると，NNMiとディレクトリサービス間のLDAP通信が有効になります。LDAP通信を無効にするには，このパラメータをコメントにしてからファイルを保存します。これによってNNMiは，ldap.propertiesファイルの設定を無視します。

java.naming.security.protocol

接続プロトコル指定します。

LDAP over SSLを使用するようにディレクトリサーバーが設定されている場合は，このパラメータをsslに設定します。

例：

java.naming.security.protocol=ssl

ディレクトリサービスでSSLが不要な場合は，このパラメータをコメントにしたままにします。

詳細については，「8.8　ディレクトリサービスへのSSL接続を設定する」を参照してください。

bindDN

匿名アクセスを許可しない（Active Directoryなどの）ディレクトリサービスの場合は，そのディレクトリサービスにアクセスするユーザー名を指定します。このユーザー名のパスワードはldap.propertiesファイルに平文で保存されるため，ディレクトリサービスへの読み取り専用アクセス権を持つユーザー名を選択してください。

例：

bindDN=region1¥¥john.doe@example.com

bindCredential

bindDNが設定されている場合は，そのbindDNによって識別されるユーザー名のパスワードを指定します。

例：

bindCredential=PasswordForJohnDoe

baseCtxDN

ディレクトリサーバードメインの中でユーザーレコードを保存する部分を識別します。形式は，ディレクトリサービスの属性名と値のコンマ区切りリストです。

例：

baseCtxDN=CN=Users,DC=ldapserver,DC=example,DC=com

baseCtxDN=ou=People,o=example.com

詳細については，「10.4.4　ユーザー識別」を参照してください。

baseFilter

NNMiにサインインするユーザー名の形式を指定します。形式は，ディレクトリサービスのユーザー名属性の名前と，入力したユーザーサインイン名をディレクトリサービス内の名前の形式に関連づける文字列で構成されます。ユーザー名文字列には，式{0}（サインインで入力されたユーザー名を示す）と，ユーザー名のディレクトリサービス形式を照合するために必要なほかの文字が含まれます。

NNMiのサインインで入力されたユーザー名がディレクトリサービスに保存されているユーザー名と同じ場合，値は置換表現になります。

例：

− baseFilter=CN={0}

− baseFilter=uid={0}

NNMiのサインインで入力したユーザー名がディレクトリサービスに保存されているユーザー名のサブセットになっている場合は，値に追加の文字を含めます。

例：

− baseFilter=CN={0}@example.com

− baseFilter=uid={0}@example.com

詳細については，「10.4.4　ユーザー識別」を参照してください。

defaultRole

任意で指定。LDAPに従ってNNMiにサインインするディレクトリサービスユーザーすべてに適用されるデフォルトロールを指定します。このパラメータの値は，（NNMiデータベースまたはディレクトリサービスでの）ユーザーグループマッピングの保存場所に関係なく適用されます。

定義済みのNNMiユーザーグループにユーザーが直接設定されている場合，NNMiは，デフォルトロールおよび割り当て済みユーザーグループの権限のスーパーセットをユーザーに付与します。

有効な値は，admin，level2，level1，またはguestです。

この名前は，定義済みNNMiユーザーグループ名の一意の名前です。定義済みNNMiユーザーグループ名の一意の名前については，「10.4.5　ユーザーグループ識別」の「表10-4」を参照してください。

（例）

defaultRole=guest

コメントにするか，または省略すると，NNMiはデフォルト値を使用しません。

rolesCtxDN

ディレクトリサーバードメインの中でグループレコードを保存する部分を指定します。形式は，ディレクトリサービスの属性名と値のコンマ区切りリストです。

例：

rolesCtxDN=CN=Users,DC=ldapserver,DC=example,DC=com

rolesCtxDN=ou=Groups,o=example.com

ほかのディレクトリサービス（Active Directory以外）では，検索速度を高めるため，NNMiユーザーグループを含むディレクトリサービスグループを1つ以上指定できます。グループ名にパターンがある場合は，ワイルドカードを指定できます。例えば，ディレクトリサービスにUSERS-NNMi-administratorsやUSERS-NNMi-level1Operatorsなどの名前のグループが含まれる場合は，次のような検索コンテキストを使用できます。

rolesCtxDN=cn=USERS-NNMi-*,ou=Groups,o=example.com

このパラメータを設定すると，LDAPを介したNNMiユーザーグループ割り当てのディレクトリサービスのクエリーが有効になります。LDAPを介したNNMiユーザーグループ割り当てのディレクトリサービスのクエリーを無効にするには，このパラメータをコメントにしてからファイルを保存します。NNMiは，ldap.propertiesファイルにある残りのユーザーグループ関連の値を無視します。

詳細については，「10.4.5　ユーザーグループ識別」を参照してください。

roleFilter

ディレクトリサービスのグループ定義でグループメンバー名の形式を指定します。形式は，ユーザーIDのディレクトリサービスグループ属性の名前と，入力したユーザーサインイン名をディレクトリサービス内のユーザーIDの形式に関連づける文字列で構成されます。ユーザー名文字列には，次の式の1つと，グループメンバー名のディレクトリサービス形式を照合するために必要なほかの文字が含まれています。

式{0}は，サインインで入力されたユーザー名を示します（例えば，john.doe）。サインインで入力される（短い）ユーザー名で照合するロールフィルタ

例：

roleFilter=member={0}

式{1}は，ディレクトリサービスによって返された認証済みユーザーの識別名を意味します（例えば，CN=john.doe@example.com,OU=Users, OU=Accounts,DC=example,DC=comまたはuid=john.doe@example.com,ou=People,o=example.com）。

（完全に）認証されたユーザー名で照合するロールフィルタ

例：

roleFilter=member={1}

詳細については，「10.4.5　ユーザーグループ識別」を参照してください。

uidAttributeID

ディレクトリサービスユーザーIDを保存するグループ属性を指定します。

例：

uidAttributeID=member

詳細については，「10.4.5　ユーザーグループ識別」を参照してください。

userRoleFilterList

任意で指定。NNMiコンソールで関連ユーザーにインシデントを割り当てることができるNNMiユーザーグループを制限します。このリストのユーザーグループは，LDAPによって認証されるディレクトリサービスユーザー名だけに適用されます。このパラメータでは，NNMiユーザーグループがNNMiコンソールで割り当てられて，NNMiデータベースに保存されるときに使用できない機能が提供されます。1つ以上の定義済みNNMiユーザーグループ名の一意の名前をセミコロンで区切ったリストという形式です。定義済みのNNMiユーザーグループの一意の名前については，「10.4.5　ユーザーグループ識別」の「表10-4」を参照してください。

（例）

userRoleFilterList=admin;level2;level1

searchTimeLimit

任意で指定。タイムアウト値をミリ秒単位で指定します。デフォルト値は10000（10秒）です。NNMiユーザーサインイン中にタイムアウトになる場合は，この値を増やします。

（例）

searchTimeLimit=10000

注　初期のldap.propertiesファイルには，この表のリストにあるパラメータの一部が含まれていない場合があります。必要なパラメータを追加してください。

10.7.1　properties設定ファイルの例

Active Directoryの場合のldap.propertiesファイルの例

Active Directoryの場合のldap.propertiesファイルの例を次に示します。

java.naming.provider.url=ldap://MYldapserver.example.com:389/
bindDN=MYdomain¥¥MYusername
bindCredential=MYpassword
baseCtxDN=CN=Users,DC=MYldapserver,DC=EXAMPLE,DC=com
baseFilter=CN={0}
defaultRole=guest
rolesCtxDN=CN=Users,DC=MYldapserver,DC=EXAMPLE,DC=com
roleFilter=member={1}
uidAttributeID=member
userRoleFilterList=admin;level2;level1

ほかのディレクトリサービスの場合のldap.propertiesファイルの例

ほかのディレクトリサービスの場合のldap.propertiesファイルの例を次に示します。

java.naming.provider.url=ldap://MYldapserver.example.com:389/ baseCtxDN=ou=People,o=EXAMPLE.com
baseFilter=uid={0}
defaultRole=guest
rolesCtxDN=ou=Groups,o=EXAMPLE.com
roleFilter=member={1}
uidAttributeID=member
userRoleFilterList=admin;level2;level1

11　NAT環境の重複IPアドレスの管理

NAT（ネットワークアドレス変換）では，多数のローカルネットワークを1つの動的な外部（パブリック）IPアドレスを使用してグローバルインターネットに接続することでIPアドレスを節約できます。また，内部アドレスを外部ネットワークから隠ぺいすることで，プライベートネットワークのセキュリティが強化できます。

この章では，NNMiで使用するNATの設定および重複するIPアドレスの設定について説明します。

11.1　NATとは

通常，ネットワークアドレス変換は，ローカルネットワークを外部インターネットと相互接続するために使用します。このテクノロジは，より多くのIPv4アドレスを求めるニーズの高まりに対応するソリューションとして開発されました。また，IPアドレスの特定範囲（RFC1918を参照）は，内部専用として設計されていた（インターネット上でルーティングできない）ため，NATのようなテクノロジを求める声が強くなっていました。

NATではIPヘッダー情報を変換します。パブリックネットワークを通過する必要があるIPパケットの内部アドレスを外部アドレスに置き換えます。NATでは，静的または動的な外部アドレスを使用することで内部アドレスを外部アドレスに変換します。

11.2　NATの利点

NATには，次のような利点があります。

多数のホストが1つの動的な外部IPアドレスを使用してグローバルインターネットに接続するため，IPアドレス空間を節約できる

プライベートIPアドレスを再利用できる

内部アドレスを外部ネットワークから隠ぺいすることで，プライベートネットワークのセキュリティが強化される

11.3　サポートされるNATタイプ

NNMiでは，次のタイプのNATプロトコルがサポートされます。

静的NAT：

内部IPアドレスが，常に同じ外部IPアドレスにマップされるNATタイプ（各ノードは静的な内部／外部アドレスペアを持つ）。このタイプでは，Webサーバーなどの内部ホストに未登録（プライベート）IPアドレスを割り当てたまま，インターネット上で到達可能な状態にすることができます。

動的NAT：

外部アドレスと内部アドレスのバインドをセッションごとに変更できるNATスキーム。このNATスキームでは，利用可能な登録済み（パブリック）IPアドレスのプールから得られるパブリックIPアドレスに内部IPアドレスがマップされます。通常，ネットワーク内のNATルーターで登録済みIPアドレスのテーブルが保持されています。内部IPアドレスからインターネットへのアクセスが要求されると，別の内部IPアドレスで現在使用されていないIPアドレスがルーターによってテーブルから選択されます。

動的ポートアドレス変換（動的PAT）（ネットワークアドレスおよびポート変換（NAPT）とも呼ばれる）：

このタイプのNATでは，IPアドレスだけでなくポート番号も変換されます。アドレスとポート番号を変換することで，複数の内部アドレスが1つの外部アドレスを使用してインターネット上で同時に通信できるようになります。

11.4　NNMiにNATを実装する方法

NNMiでは，テナントを使用してNAT環境を管理します。テナントは，論理グループの概念で，ノードグループ，マッピング，およびセキュリティサポートが提供されます。インターネットプロバイダのネットワーク内の顧客がテナントの例として挙げられます。インターネットプロバイダは，ネットワーク内で動的NATを使用して内部IPアドレスを再利用していることがあります。このような場合，NNMiではリージョナルマネージャを使用してネットワーク内の各顧客を管理し，適切なネットワークセキュリティを確保します。つまり，1つのテナント（顧客）はリージョナルネットワーク内の別のテナント（顧客）と通信できなくなります。テナントの詳細については，「12.　NNMiのセキュリティおよびマルチテナント」を参照してください。

ネットワーク管理環境に重複アドレスドメインが含まれている場合，最低でも一意のテナントとして各ドメインを設定する必要があります。使用しているプロトコルによって，NNMiの実装方法や要件は異なる場合があります。例えば，動的NATまたは動的PATを使用している場合，追加のハードウェアおよびライセンスが必要になります。使用しているNATプロトコルのタイプに基づいて，後続の適切な項を参照してください。

11.5　静的NATの考慮事項

各インスタンスが一意のテナントで設定されていれば，1つのNNMi管理サーバーで任意の数の静的NATインスタンスを監視できます。テナントの詳細については，「12.　NNMiのセキュリティおよびマルチテナント」およびNNMiヘルプの「テナントを設定する」を参照してください。

静的NATの設定例として次の図を参照してください。

図11‒1　静的NATの設定例

デフォルトテナントに属するノードは，任意のテナントの任意のノードにレイヤー2接続できます。デフォルトテナント以外のテナント内のノードは，同じテナントかデフォルトテナント内のデバイスにしかレイヤー2接続できません。

サブネットはテナントに固有です（サブネットは複数のテナントにまたがらない）。このメリットは，同じサブネットを異なるテナントで使用できる点にあります。

ルーター冗長グループ（RRG）はテナントをまたがることができません。

複数のNATドメイン（NATゲートウェイなど）と相互接続するインフラストラクチャーデバイスは，すべてデフォルトテナントに割り当てます。これによって，ワークグループ（および顧客）が確認する必要があるレイヤー2接続がNNMiに表示されるようになります。

デフォルトのセキュリティグループ内のデバイスはすべてのビューで表示されます。デバイスへのアクセスを制御するには，該当するデバイスをデフォルトのセキュリティグループ以外のセキュリティグループに割り当てます。

11.5.1　静的NATのハードウェアとソフトウェアの要件

静的NATでは，特別なハードウェアまたはソフトウェアの要件はありません。

11.5.2　静的NATでの通信

(1)　静的NAT環境での管理アドレスのICMPポーリングの管理

NAT環境では，ファイアウォールによって，NNMiがノードのIPアドレス（プライベートIPアドレス）を使用してNATノードとのやり取りがブロックされます。これを解決するには，NATアドレス（パブリックIPアドレス）を使用してNNMiと通信します。

NAT環境では，ノードの管理アドレスが，ノードでホストされるIPアドレスと異なることがあります。NNMiがNAT環境でノードを検出できるようにするには，NATアドレスを検出シードとしてNNMiに追加する必要があります。NNMiは，このNATアドレスがノードのipAddressTableに存在しなくても，それを通信に使用します。

NNMiはこの機能を提供することで，誤ったノード停止中インシデントの生成を回避し，根本原因分析をより正確にします。

(2)　NAT環境での管理アドレスのICMPポーリングの概要

(a)　NAT環境の管理アドレスのICMPポーリング

NNMiでは，NAT環境に存在するノードも含めてすべてのノードのICMP管理アドレスポーリングが自動的に有効になります。NNMiはNAT環境で次のように動作します。

［管理アドレスICMPの状態］フィールドが次のフォームおよびテーブルビューに表示されます。

［ノード］フォーム

［SNMPエージェント］フォーム

［SNMPエージェント］テーブルビュー

NNMiは，管理アドレスICMP状態の表示場所とSNMPエージェントステータスの判断方法を変更します。

管理アドレスICMPおよびIPアドレスの状態ポーリングアクションを次の表に示します。NNMiは，ICMP管理アドレスポーリング設定およびICMP障害ポーリング設定に対応して，これらのアクションを実行します。

表11‒1　ICMP設定および結果の状態ポーリング

ICMP管理アドレスポーリング

ICMP障害ポーリング

管理ICMPアドレス状態

IPアドレス状態

有効※

無効※

ポーリング※

ポーリングなし※

有効

有効

ポーリング

ポーリング

無効

無効

ポーリングなし

ポーリングなし

無効

有効

ポーリングなし

ポーリング

注※　デフォルトの設定

SNMPエージェントと管理アドレスICMPの応答のためにAPAが判断するSNMPエージェントステータス，および生成されるインシデントの変化を次の表に示します。APAは，管理アドレスのICMPポーリングで，結論とインシデントの生成時に，管理アドレスICMP応答とSNMPエージェント応答を考慮します。

表11‒2　SNMPエージェントステータスの判断および生成されるインシデント

SNMPエージェント応答

管理アドレスICMP応答

SNMPエージェントステータス

生成されるインシデント

応答

応答

正常域

なし

応答

無応答

警戒域

そのほかのネットワークの問題で，生成されるインシデントは次のとおりです。

なし

AddressNotResponding

無応答

応答

危険域

SNMPAgentNotResponding

無応答

無応答

危険域

そのほかのネットワークの問題で，生成されるインシデントは次のとおりです。

なし

NodeDown

11.5.3　検出と静的NAT

NNMiでは，テナントを使用して重複アドレスドメインを含むネットワークに対応します。重複アドレスドメインは，ネットワーク管理ドメインのNAT領域内に存在することがあります。スパイラル検出では，NNMiが各ノードを検出して監視する前に各ノードを識別するための検出シード（テナントとアドレスのペア）が必要になります。詳細については，NNMiヘルプを参照してください。

検出シードを静的NAT環境内に追加する場合（nnmloadseeds.ovplコマンドまたはNNMiコンソールを使用），必ずノードの外部（パブリック）IPアドレスを使用してください。詳細については，nnmloadseeds.ovplリファレンスページを参照してください。

ドメインネームシステム（DNS）名が重複しないようにすることをお勧めします。

11.5.4　トラップと静的NAT

NNMi管理サーバーでNATゲートウェイの背後にあるノードからSNMPトラップを受信するには，管理対象ノードを変更する必要があります。この項では，SNMPv2cとSNMPv1の2種類のSNMPトラップについて説明します。

NNMiでは，受信した各トラップのソースアドレスを一義的に解決する必要があります。

(1)　SNMPv2cトラップ

次の図に，SNMPv2cトラップの形式を示します。この図の上部のセクションはIPヘッダー，下部のセクションはSNMPトラップのProtocol Data Unit (PDU)で構成されています。

SNMPv2cトラップのPDUには，エージェントアドレスフィールドがありません。そのため，トラップの唯一のソースフィールドがIPパケットヘッダー内に存在します。ソースフィールドは，NATルーターによって適切に変換されます。

ソースノードのプライベート内部IPアドレスに関連づけられているインタフェースで，NATルーターの背後にあるデバイスのすべてのトラップのソースが明らかになっていることを確認します。これで，NATゲートウェイがトラップを適切なパブリックアドレスに変換できます。

次の図に，NATゲートウェイからの適切な変換の例を示します。NATゲートウェイによって，192.168.1.2のソースアドレスで始まるトラップのアドレスが15.2.12.2に適切に変換されます。次に，NNMi管理サーバーによってこのアドレスが適切に解決されます。

図11‒2　SNMPv2cの例

(2)　SNMPv1トラップ

SNMPv1トラップの場合，SNMPトラップのPDU内にエージェントアドレスが組み込まれています。次の図に，SNMPv1トラップの形式を示します。上部のセクションはIPヘッダー，下部のセクションはSNMPトラップのPDUで構成されています。

エージェントアドレスはヘッダーではなくPDUに組み込まれているため，通常，この値はNATルーターによって変換されません。ヘッダーのアドレスを認識して，ペイロードのエージェントアドレスを無視するようにNNMiを設定するには，次の手順を実行します。

次のファイルを編集します。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-jboss.properties

UNIX：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

次の行を探します。

#!com.hp.nnm.trapd.useUdpHeaderIpAddress=false

次のように値をtrueに変更して#!文字を削除します。

com.hp.nnm.trapd.useUdpHeaderIpAddress=true

ファイルを保存してNNMiを再起動します。

次の図に，競合するエージェントアドレスフィールドがNNMiで無視されるSNMPv1トラップの例を示します。

図11‒3　SNMPv1の例

NNMiでは，関連する次のカスタムインシデント属性（CIA）が提供されます。

cia.agentAddress−トラップを生成したSNMPエージェントのSNMPv1トラップデータに保存されるIPアドレス。

cia.internalAddress−静的NATがネットワーク管理ドメインに含まれている場合，NNMi管理者は，選択したインシデントのソースノードの外部管理アドレスにマップされる内部IPアドレスを表示するようにこの属性を設定できます。

［重複するIPアドレスマッピング］フォームを使用して，この内部アドレス（プライベートアドレス）に外部管理IPアドレス（パブリックアドレス）をマップする必要があります。詳細については，NNMiヘルプを参照してください。

11.5.5　サブネットと静的NAT

サブネットおよびNATに関しては，次の点に注意してください。

サブネットはテナントに固有です（サブネットは複数のテナントにまたがらない）。このメリットは，同じサブネットを異なるテナントで使用できる点にあります。

サブネットフィルタではテナントとアドレスのペアが使用されます。

サブネット接続ルールを設定する場合，そのルールはすべてのテナントに適用されます。サブネットのメンバーは，すべてのテナントで一意である必要があります（各ノードは1つのテナントにだけ割り当てられます）。サブネット接続ルールで，デフォルトテナントと別のテナント間にリンクを確立できます。ただし，2つのテナント間のリンクは，どちらかのテナントがデフォルトテナントである場合にだけ使用できます。

11.5.6　グローバルネットワーク管理と静的NAT

リージョナルマネージャごとに，少なくとも1つの静的またはルーティング可能（非変換）アドレスがある必要があります。これによって，NNMi管理サーバーが相互に通信ができ，通信を隠ぺいしてセキュリティを確保できます。グローバルネットワーク管理の詳細については，「13.　グローバルネットワーク管理」を参照してください。

11.6　動的NATおよび動的PATの考慮事項

1つのNNMi管理サーバーで1つの動的NATドメインまたは動的PATドメインを管理できます。このドメイン内にあるすべてのノードは一意の同じテナントに属している必要があります。NNMi管理サーバーは，リージョナルマネージャとしてグローバルネットワーク管理環境に参加している必要があります。動的NATの設定例として次の図を参照してください。

リージョナルマネージャがNATファイアウォールの背後にある場合，その外部（パブリック）アドレスは静的アドレスである必要があります。

図11‒4　動的NATの設定例

複数の動的NATドメイン，および動的PATドメインを監視するには，NNMiのグローバルネットワーク管理機能を使用します。テナントは，NNMiグローバルネットワーク管理設定全体で一意である必要があります。NAT環境内のグローバルネットワーク管理設定の例として次の図を参照してください。

図11‒5　NAT環境内のグローバルネットワーク管理設定の例

デフォルトテナントに属するデバイスは，任意のテナントの任意のデバイスにレイヤー2接続できます。デフォルトテナント以外のテナント内のデバイスは，同じテナントかデフォルトテナント内のデバイスにしかレイヤー2接続できません。

複数のNATドメイン（NATゲートウェイなど）と相互接続するインフラストラクチャーデバイスは，すべてデフォルトテナントに割り当てます。これによって，ワークグループ（および顧客）が確認する必要があるレイヤー2接続がNNMiに表示されるようになります。

デフォルトのセキュリティグループ内のデバイスはすべてのビューで表示されます。デバイスへのアクセスを制御するには，該当するデバイスをデフォルトのセキュリティグループ以外のセキュリティグループに割り当てます。

グローバルネットワーク管理の詳細については，「13.　グローバルネットワーク管理」を参照してください。テナントの設定の詳細については，NNMiヘルプの「テナントを設定する」を参照してください。

11.6.1　動的NATおよび動的PATのハードウェアとソフトウェアの要件

動的NATおよび動的PAT環境では，NNMi Advancedが必要になります。動的NATまたは動的PATで設定されたアドレスドメインごとにNNMiリージョナルマネージャが必要です。

11.6.2　検出と動的NATおよび動的PAT

NNMiでは，テナントを使用して重複アドレスドメインを含むネットワークに対応します。重複アドレスドメインは，ネットワーク管理ドメインの動的NATまたは動的PAT領域内に存在することがあります。そのようなネットワークの場合，重複アドレスドメインを異なるテナントに配置します（これはシード検出を使用して行います）。詳細については，NNMiヘルプを参照してください。

動的NATまたは動的PAT環境内に検出シードを追加する場合（nnmloadseeds.ovplコマンドまたはグラフィカルユーザーインタフェースを使用），必ずノードの内部IPアドレスを使用してください。

詳細については，nnmloadseeds.ovplリファレンスページ，またはNNMiヘルプを参照してください。

11.6.3　サブネットと動的NATおよび動的PAT

サブネット，動的NATおよび動的PATに関しては，次の点に注意してください。

サブネットはテナントに固有です（サブネットは複数のテナントにまたがらない）。このメリットは，同じサブネットを異なるテナントで使用できる点にあります。

サブネットフィルタではテナントとアドレスのペアが使用されます。

サブネット接続ルールを設定する場合，そのルールはすべてのテナントに適用されます。サブネットのメンバーは，すべてのテナントで一意である必要があります（各ノードは1つのテナントにだけ割り当てられます）。サブネット接続ルールで，デフォルトテナントと別のテナント間にリンクを確立できます。ただし，2つのテナント間のリンクは，どちらかのテナントがデフォルトテナントである場合にだけ使用できます。

11.6.4　グローバルネットワーク管理と動的NATおよび動的PAT

リージョナルマネージャごとに，少なくとも1つの静的またはルーティング可能（非変換）アドレスがある必要があります。これによって，NNMi管理サーバーが相互に通信ができ，通信を隠ぺいしてセキュリティを確保できます。

リージョナルマネージャがNATファイアウォールの背後にある場合，その外部アドレスは静的アドレスである必要があります。

グローバルネットワーク管理の詳細については，「13.　グローバルネットワーク管理」を参照してください。NNMiヘルプの「グローバルネットワーク管理のためのテナントのベストプラクティス」も参照してください。

11.7　重複するIPアドレスマッピング

ネットワーク管理環境に重複アドレスドメインが含まれている場合，一意のテナントとして各ドメインを設定する必要があります。詳細については，NNMiヘルプの「テナントを設定する」および「12.　NNMiのセキュリティおよびマルチテナント」を参照してください。

静的NATがネットワーク管理ドメインに含まれていて，NNMi管理サーバーが静的NATドメイン外にある場合，識別されたテナント／NAT内部IPアドレス（プライベートIPv4アドレスなど）ペアの［IPアドレス］フォームの［マップされたアドレス］属性にNAT外部IPアドレス（パブリックアドレス）が表示されるようにNNMiを設定できます。

動的NATおよび動的PATを使用しているネットワーク管理ドメインの領域に対してNNMiを設定している場合，［重複するIPアドレスマッピング］フォームは使用しないでください。「11.6　動的NATおよび動的PATの考慮事項」を参照してください。

ネットワークドメインの静的NAT設定は，パブリックIPアドレス，プライベートIPアドレスまたはその両方に適用されることがあります。

識別されたテナントとNAT内部IPアドレスペアの［IPアドレス］フォームの［マップされたアドレス］属性に静的NAT外部IPアドレスが表示されるようにNNMiを設定するには，次のどちらかを実行します。

NNMiコンソールで，［重複するIPアドレスマッピング］フォームを使用します。

nnmloadipmappings.ovplコマンドを使用します。

詳細については，NNMiヘルプ，またはnnmloadipmappings.ovplのリファレンスページを参照してください。

11.7.1　プライベートIPアドレスの範囲

Internet Engineering Task Force（IETF）およびInternet Assigned Numbers Authority（IANA）では，次のIPアドレス範囲をプライベートネットワーク（企業のローカルエリアネットワーク（LAN），企業のオフィス，または住宅用のネットワークなど）用に予約しています。

IPv4プライベートアドレス範囲（RFC1918）：

10.0.0.0〜10.255.255.255（24ビットブロック）

172.16.0.0〜172.31.255.255（20ビットブロック）

192.168.0.0〜192.168.255.255（16ビットブロック）

IPv6プライベートアドレス範囲：

fc00::/7アドレスブロック=RFC4193ユニークローカルアドレス（ULA）

fec0::/10アドレスブロック=非推奨（RFC3879）

12　NNMiのセキュリティおよびマルチテナント

NNMiセキュリティおよびマルチテナントでは，NNMiデータベースのオブジェクトに関する情報へのユーザーアクセスを制限できます。この制限は，ネットワークオペレータのビューをその責任範囲に合わせてカスタマイズする場合やサービスプロバイダがNNMiを組織ごとに設定する場合に役立ちます。

この章では，NNMiセキュリティおよびテナントモデルについて説明し，設定の推奨事項について記載します。デフォルトでは，NNMiコンソールユーザーがNNMiデータベースのすべてのオブジェクトを参照できます。使用環境でデフォルト設定を許容できる場合，この章は必要ありません。

12.1　オブジェクトのアクセス制限による影響

NNMiセキュリティを設定すると次のような影響があります。

トポロジインベントリオブジェクト：

NNMiコンソールユーザーには，そのユーザーのNNMiユーザーアカウント設定に対応するノードだけが表示されます。

インタフェースなどのサブノードオブジェクトは，そのノードからアクセス制御を継承します。

接続などのノード間オブジェクトは，NNMiコンソールユーザーが関連するノードを1つ以上表示できる場合にだけ表示されます。

NNMiコンソールユーザーには，ノードグループの中の1つ以上のノードにそのユーザーがアクセスできるノードグループだけが表示されます。

マップおよびパスビュー：

マップには，関与している両方のノードを表示する権限をNNMiコンソールユーザーが持っている接続が表示されます。

非デフォルトのOAD（Overlapping Address Domain）テナントに所属するノードを含むパスビューは，サポート対象外です。

インシデント：

ソースノードがNNMiトポロジ内にあるインシデントについては，NNMiコンソールユーザーがソースノードにアクセスできるインシデントだけが表示されます。

NNMiの稼働状態およびライセンス管理イベントのインシデントなど，ソースノードが含まれないインシデントは，1つのグループとして処理されます。NNMi管理者は，ユーザーに［未解決のインシデント］セキュリティグループを関連づけることで，どのNNMiコンソールユーザーにそれらのインシデントが表示されるかを決定します。

ソースノードがNNMiトポロジ内にないトラップから生じたインシデントは，ソースノードが含まれないインシデントと同様に処理されます。これらのインシデントを生成するようにNNMiが設定されている場合，NNMi管理者は，ユーザーに［未解決のインシデント］セキュリティグループを関連づけることで，どのNNMiコンソールユーザーにそれらのインシデントが表示されるかを決定します。

インシデントの割り当てアクションでは，ユーザーのアクセス権はチェックされません。NNMi管理者によって，あるインシデントがそのインシデントを表示する権限を持たないNNMiコンソールユーザーに割り当てられるおそれがあります。

NNMiコンソールアクション：

何も選択しないで実行されるアクションの場合，NNMiコンソールユーザーが実行する権限を持っているアクションだけが表示されます。

選択された1つ以上のオブジェクトに対して実行されるアクションの場合，NNMiコンソールユーザーは，選択されたオブジェクトに対する適切なアクセスレベルを持っている必要があります。セキュリティ設定によっては，NNMiコンソールビューに表示されている一部のオブジェクトに対して有効ではないアクションがNNMiコンソールに表示される場合もあります。これらの無効なアクションを実行すると，この制限に関するエラーメッセージが表示されます。

マップビューについては，NNMiは，不明なノードと，NNMiトポロジ内に存在するが現在のユーザーがアクセスできないノードの区別ができません。

MIBブラウザおよび線グラフ：

NNMiコンソールユーザーは，ユーザーがアクセスできるノードのMIBデータとグラフを表示できます。

NNMiコンソールユーザーは，ユーザーがSNMPコミュニティ文字列を認識しているノードのMIBデータを表示できます。

NNMiコンソールURL：

ダイレクトURLからNNMiコンソールビューにアクセスするには，NNMiにサインインする必要があります。NNMiは，NNMiセキュリティ設定に応じてユーザーのアクセス権を適用し，それに従って，使用できるトポロジを制限します。

12.2　NNMiのセキュリティモデル

NNMiセキュリティモデルでは，NNMiデータベースのオブジェクトへのユーザーアクセスを制御できます。このモデルは，NNMiユーザーのアクセスを特定のオブジェクトやインシデントに制限するネットワーク管理組織で使用する場合に適しています。NNMiセキュリティモデルには，次の利点があります。

NNMiコンソールオペレータのネットワークのビューを制限できます。オペレータは特定のデバイスタイプまたはネットワーク領域に集中できます。

NNMiトポロジへのオペレータアクセスをカスタマイズできます。オペレータアクセスのレベルは，ノードごとに設定できます。

［ノード（すべての属性）］ビューをセキュリティグループでフィルタリングできます。

セキュリティ設定で構成されるノードグループの設定およびメンテナンスが簡素化されます。

NNMiテナントモデルとは独立して使用できます。

NNMiセキュリティは，次のような場合に使用されます。

NNMiオペレータがサイト（カスタムマップ）内の機器タイプに集中できるようにする。

特定のサイト（カスタムマップ）のノードだけが表示される各サイトビューをNNMiオペレータに提供する。

導入時にノードをステージングする。NNMi管理者にはすべてのノードが表示されるが，NNMiオペレータには導入したノードだけが表示される。

すべてのNOCオペレータにフルアクセスを付与し，NOCユーザーのアクセスを制限する。

中央のNOCオペレータに完全なネットワークビューを提供し，地域のNOCオペレータのビューを制限する。

12.2.1　セキュリティグループ

NNMiセキュリティモデルでは，ノードへのユーザーアクセスはユーザーグループおよびセキュリティグループを介して間接的に制御されます。NNMiトポロジ内の各ノードは，1つのセキュリティグループだけに関連づけられます。セキュリティグループは複数のユーザーグループに関連づけることができます。

各ユーザーアカウントは，次のユーザーグループにマッピングされます。

次に示す事前設定された1つ以上のNNMiユーザーグループ

NNMi管理者

NNMiレベル1オペレータ

NNMiレベル2オペレータ

NNMiゲストユーザー

マッピングはNNMiコンソールのアクセスに必要です。これによって，NNMiコンソール内で使用できるアクションが決まります。ユーザーアカウントがこれらの複数のNNMiユーザーグループにマッピングされている場合，許可されるアクションのスーパーセットがユーザーに付与されます。

［NNMi Webサービスクライアント］ユーザーグループでは，NNMiコンソールへのアクセス権は付与されませんが，すべてのNNMiオブジェクトへの管理者レベルのアクセス権が付与されます。

セキュリティグループにマッピングされるカスタムユーザーグループ

これらのマッピングでは，NNMiデータベースのオブジェクトへのアクセスが提供されます。各マッピングには，セキュリティグループのノードに適用されるオブジェクトアクセス権レベルが含まれています。オブジェクトアクセス権レベルは，インタフェースやインシデントなどの関連するデータベースオブジェクトにも適用されます。例えば，インタフェースXおよびYを含むノードAへのオブジェクトオペレータレベル1のアクセス権があるユーザーには，次のすべてのデータベースオブジェクトへのオブジェクトオペレータレベル1のアクセス権があります。

ノードA

インタフェースXおよびY

ソースオブジェクトがノードA，インタフェースX，またはインタフェースYのインシデント

NNMiには，次のセキュリティグループがあります。

デフォルトのセキュリティグループ

新しいNNMiインストール済み環境では，［デフォルトのセキュリティグループ］がすべてのノードに対する初期セキュリティグループとして割り当てられます。デフォルトでは，すべてのユーザーに，［デフォルトのセキュリティグループ］内のすべてのオブジェクトが表示されます。NNMi管理者は，［デフォルトのセキュリティグループ］に関連づけられるノードと，［デフォルトのセキュリティグループ］内のオブジェクトにアクセスできるユーザーを設定できます。

未解決のインシデント

［未解決のインシデント］セキュリティグループは，ソースノードがNNMiトポロジ内にない受信トラップからNNMiが作成するインシデントへのアクセス権を提供します。デフォルトでは，すべてのユーザーに，［未解決のインシデント］セキュリティグループに関連づけられたすべてのインシデントが表示されます。NNMi管理者は，［未解決のインシデント］セキュリティグループに関連づけられたインシデントにアクセスできるユーザーを設定できます。

すべてのノードコンポーネントは，ノードのセキュリティグループの割り当てを継承します。

ベストプラクティス

次のベストプラクティスがNNMiセキュリティ設定に適用されます。

各ユーザーアカウントを事前設定された1つのNNMiユーザーグループだけにマッピングします。

事前設定されたNNMiユーザーグループをセキュリティグループにマッピングしないでください。

［NNMi管理者］ユーザーグループにマッピングされたすべてのユーザーアカウントには，NNMiデータベースのすべてのオブジェクトに対する管理者レベルのアクセス権が付与されるため，このユーザーアカウントをほかのユーザーグループにマッピングしないでください。

Webサービスクライアントロール専用のユーザーアカウントを別個に作成します。このユーザーアカウントはNNMiトポロジ全体にアクセスできるため，このユーザーアカウントは［NNMi Web サービスクライアント］ユーザーグループにだけマッピングしてください。

12.2.2　セキュリティグループ構造の例

次の図に示すユーザーの枠は，NNMiトポロジの例で，ユーザーに表示する必要のあるノードのプライマリグループを示しています。ユーザーアクセスを完全に制御するには，サブグループが一意のセキュリティグループに対応している必要があります。一意の各セキュリティグループを1つ以上のユーザーグループにマッピングして，そのセキュリティグループ内のオブジェクトに対して使用できるユーザーアクセスのレベルを表すことができます。

表12-1に，トポロジでのセキュリティグループと考えられるカスタムユーザーグループ間のマッピングを示します。セキュリティモデルを実際に実装する場合，これらのカスタムユーザーグループの一部は不要になることがあります。

表12-2に，このトポロジでの幾つかのユーザーアカウントとユーザーグループのマッピングを示します。

図12‒1　ユーザーアクセス要件に対応するトポロジの例

表12‒1　セキュリティグループマッピングの例

セキュリティグループ

セキュリティグループのノード

ユーザーグループ

オブジェクトアクセス権

SG1

A，B，C

UG1管理者

オブジェクト管理者

UG1レベル2

オブジェクトオペレータレベル2

UG1レベル1

オブジェクトオペレータレベル1

UG1ゲスト

オブジェクトゲスト

SG2

D，E

UG2管理者

オブジェクト管理者

UG2レベル2

オブジェクトオペレータレベル2

UG2レベル1

オブジェクトオペレータレベル1

UG2ゲスト

オブジェクトゲスト

SG3

F，G

UG3管理者

オブジェクト管理者

UG3レベル2

オブジェクトオペレータレベル2

UG3レベル1

オブジェクトオペレータレベル1

UG3ゲスト

オブジェクトゲスト

SG4

H，I，J

UG4管理者

オブジェクト管理者

UG4レベル2

オブジェクトオペレータレベル2

UG4レベル1

オブジェクトオペレータレベル1

UG4ゲスト

オブジェクトゲスト

表12‒2　ユーザーアカウントマッピングの例

ユーザーアカウント

ユーザーグループ

ノードアクセス

注

ユーザーQ

NNMiレベル2オペレータ

なし

ユーザーQの枠に含まれるノードへのオペレータレベル2のアクセス権があります。

UG1レベル2

A，B，C

UG2レベル2

D，E

UG3レベル2

F，G

ユーザーR

NNMiレベル1オペレータ

なし

ユーザーRの枠に含まれるノードへのオペレータレベル1のアクセス権があります。

UG2レベル1

D，E

ユーザーS

NNMiレベル2オペレータ

なし

ユーザーSの枠に含まれるノードへのオペレータレベル2のアクセス権があります。

UG3レベル2

F，G

UG4レベル2

H，I，J

ユーザーT

NNMiレベル2オペレータ

なし

ユーザーTは，トポロジの例に含まれるすべてのノードに（各権限レベルで）アクセスできます。

このユーザーには，ノードDおよびEへの管理アクセス権がありますが，管理アクセス権が必要なツールのメニュー項目は表示できません。ユーザーにNNMi管理サーバーへのアクセス権がある場合は，ノードDおよびEに対してだけ，管理アクセス権が必要なコマンドラインツールを実行できます。

UG1ゲスト

A，B，C

UG2管理者

D，E

UG3レベル2

F，G

UG4レベル1

H，I，J

12.3　NNMiのテナントモデル

NNMiテナントモデルでは，トポロジ検出とトポロジデータが各テナント（組織または顧客とも呼ばれる）で完全に分離されます。このモデルは，サービスプロバイダ（特に管理対象サービスプロバイダ）や大規模エンタープライズに適しています。

NNMiテナントモデルには，次の利点があります。

各ノードが属する組織が明確になります。

［ノード（すべての属性）］インベントリビューを，テナントとセキュリティグループでフィルタリングできます。

顧客データへのオペレータアクセスを分離する規制要件に適合します。

テナント設定で構成されるノードグループの設定およびメンテナンスが簡素化されます。

NNMiセキュリティの設定が簡素化されます。

NNMiマルチテナントを使用すると，同じNNMi管理サーバーで複数の顧客（テナント）を管理するサービスプロバイダに，異なる顧客ビューを提供できます。

12.3.1　テナント

NNMiテナントモデルでは，組織という概念がセキュリティ設定に加わります。NNMiトポロジ内の各ノードが属するテナントは1つだけです。テナントによって，NNMiデータベースが論理的に分離されます。オブジェクトアクセスはセキュリティグループで管理されます。

ノードが最初に検出されてNNMiデータベースに追加されるときに，各ノードで初期検出テナントの割り当てが発生します。シード済みのノードで，各ノードに割り当てるテナントを指定できます。NNMiによって，検出されたほかのすべてのノード（自動検出ルールに含まれているが直接シードされないノード）がデフォルトテナントに割り当てられます。NNMi管理者は，検出後にいつでもノードのテナントを変更できます。

各テナント定義には，初期検出セキュリティグループが含まれます。NNMiによって，初期検出セキュリティグループが初期検出テナントとともにノードに割り当てられます。NNMi管理者は，検出後にいつでもノードのセキュリティグループを変更できます。

ノードのテナントの割り当てを変更しても，セキュリティグループの割り当ては自動的に変更されません。

NNMiには，デフォルトテナントが備わっています。デフォルトでは，すべてのNNMiユーザーが，［デフォルトのセキュリティグループ］を介して，テナントに関連づけられたすべてのオブジェクトにアクセスできます。

すべてのノードコンポーネントは，ノードのテナントおよびセキュリティグループの割り当てを継承します。

ベストプラクティス

次のベストプラクティスがNNMiテナント設定に適用されます。

小規模な組織の場合，テナントごとに1つのセキュリティグループで十分です。

大規模な組織を複数のセキュリティグループに分割できます。

ユーザーが組織を超えてノードにアクセスできないようにするには，各セキュリティグループに，1つのテナントだけに対応するノードしか含まれないようにします。

12.3.2　テナント構造の例

次の図では，NNMiトポロジ内に2つのテナントが含まれている様子を示します。ユーザーL，M，Nの枠は，ユーザーにノードを表示する必要があるプライマリグループを表しています。テナント1のトポロジは1つのグループとして管理されるため，1つのセキュリティグループだけが必要です。テナント2のトポロジは重複しているセットで管理されるため，3つのセキュリティグループに分割されます。

表12-3に，トポロジでのセキュリティグループと考えられるカスタムユーザーグループ間のマッピングを示します（このセキュリティモデルを実際に実装する場合，これらのカスタムユーザーグループの一部は不要になることがあります）。

表12-4に，このトポロジでの幾つかのユーザーアカウントとユーザーグループのマッピングを示します。

図12‒2　複数のテナントのトポロジの例

表12‒3　複数のテナントのセキュリティグループマッピングの例

セキュリティグループ

セキュリティグループのノード

ユーザーグループ

オブジェクトアクセス権

T1 SG

A，B，C，D，E

T1管理者

オブジェクト管理者

T1レベル2

オブジェクトオペレータレベル2

T1レベル1

オブジェクトオペレータレベル1

T1ゲスト

オブジェクトゲスト

T2 SGa

F，G

T2_a管理者

オブジェクト管理者

T2_aレベル2

オブジェクトオペレータレベル2

T2_aレベル1

オブジェクトオペレータレベル1

T2_aゲスト

オブジェクトゲスト

T2 SGb

H

T2_b管理者

オブジェクト管理者

T2_bレベル2

オブジェクトオペレータレベル2

T2_bレベル1

オブジェクトオペレータレベル1

T2_bゲスト

オブジェクトゲスト

T2 SGc

I，J

T2_c管理者

オブジェクト管理者

T2_cレベル2

オブジェクトオペレータレベル2

T2_cレベル1

オブジェクトオペレータレベル1

T2_cゲスト

オブジェクトゲスト

表12‒4　複数のテナントのユーザーアカウントマッピングの例

ユーザーアカウント

ユーザーグループ

ノードアクセス

注

ユーザーL

NNMiレベル2オペレータ

なし

ユーザーLには，テナント1のすべてのノードをグループ化する，ユーザーLの枠に含まれるノードへのオペレータレベル2のアクセス権があります。

T1レベル2

A，B，C，D，E

ユーザーM

NNMiレベル1オペレータ

なし

ユーザーMには，テナント2のノードのサブセットをグループ化する，ユーザーMの枠に含まれるノードへのオペレータレベル1のアクセス権があります。

T2_aレベル1

F，G

T2_bレベル1

H

ユーザーN

NNMiレベル2オペレータ

なし

ユーザーNには，テナント2のノードのサブセットをグループ化する，ユーザーNの枠に含まれるノードへのオペレータレベル2のアクセス権があります。

T2_bレベル2

H

T2_cレベル2

I，J

12.4　NNMiのセキュリティおよびマルチテナントを設定する

NNMiのセキュリティおよびマルチテナント設定は，NNMiデータベース全体に適用されます。NNMi管理者であれば，すべてのテナントのすべてのオブジェクトへのオペレータアクセス権を表示および設定できます。

NNMi管理者が1つ以上のカスタムセキュリティグループを定義すると，［セキュリティグループ］がすべての［ノード］フォームに表示されます。また，［ノード］および［ノード（すべての属性）］インベントリビューの列としても表示されます。

NNMi管理者が1つ以上のカスタムテナントを定義すると，［テナント］フィールドがすべての［ノード］フォームに表示されます。また，［ノード］および［ノード（すべての属性）］インベントリビューの列としても表示されます。

ノードグループ

セキュリティ設定またはマルチテナント設定の一部と適合するようにノードグループを作成するには，セキュリティグループUUID，セキュリティグループ名，テナントUUID，またはテナント名に基づいて，ノードグループの追加のフィルターを指定します。これらのノードグループを使用して，監視アクションおよびインシデントライフサイクル移行アクション用のポーリングサイクルを，セキュリティグループまたはテナントごとに設定します。

ポイント

セキュリティグループとテナントの名前は変更できるため，追加のフィルターにはセキュリティグループまたはテナントのUUIDを指定します。この情報は，設定フォームと，nnmsecurity.ovplコマンド出力で使用できます。

ユーザーグループ：NNMiコンソールアクセス

事前に定義されたNNMiユーザーグループの1つにユーザーアカウントをマッピングすると，NNMiロールと，NNMiコンソールで表示されるメニュー項目が設定されます。各ユーザーアカウントには，そのユーザーのトポロジオブジェクトに対する最も高いオブジェクトのアクセス権に対応するNNMiロールを付与することをお勧めします。

ただし，NNMi管理者はすべてのトポロジオブジェクトへのアクセス権を持つため，管理者レベルの権限を付与することは避けてください。NNMiトポロジ内の一部のノードに対してだけ，NNMiコンソールユーザーを管理者として設定するには，そのユーザーをNNMiレベル1オペレータまたはNNMiレベル2オペレータのユーザーグループに割り当てます。また，オブジェクト管理者オブジェクトアクセス権を使用して，トポロジ内のノードのサブセットを含むセキュリティグループにマッピングされたカスタムユーザーグループを作成し，ユーザーをそのグループに割り当てます。

ユーザーグループ：ディレクトリサービス

ユーザーグループメンバーシップをNNMiデータベースに保存する場合，すべてのオブジェクトアクセス設定は，NNMi設定エリア内で，ユーザーグループ，ユーザーアカウントマッピング，セキュリティグループ，およびセキュリティグループマッピングを使用します。

ユーザーグループメンバーシップをディレクトリサービスに保存する場合，オブジェクトアクセス設定は，NNMi設定（セキュリティグループおよびセキュリティグループマッピング）と，ディレクトリサービスコンテンツ（ユーザーグループメンバーシップ）の間で共有されます。NNMiデータベースに，ユーザーアカウントまたはユーザーアカウントマッピングを作成しないでください。ディレクトリサービス内の適用可能なグループごとに，NNMiデータベースに1つ以上のユーザーグループを作成してください。NNMiで，各ユーザーグループ定義の［ディレクトリサービス名］フィールドに，ディレクトリサービス内のそのグループの識別名を設定します。

詳細については，「10.　NNMiとLDAPによるディレクトリサービスの統合」を参照してください。

12.4.1　セキュリティおよびマルチテナントの設定ツール

NNMiには，マルチテナントとセキュリティを設定するための幾つかのツールが備わっています。

セキュリティウィザード

NNMiコンソールの［セキュリティウィザード］は，セキュリティ設定の可視化に役立ちます。NNMiコンソール内でノードをセキュリティグループに割り当てるには，このウィザードを使用する方法が最も簡単です。［変更概要の表示］ページには，現在のウィザードセッションで保存されていない変更点のリストが表示されます。また，セキュリティ設定に関する潜在的な問題も示されます。

［セキュリティウィザード］の使用法の詳細については，ウィザード内のNNMiヘルプリンクをクリックしてください。

参考

［セキュリティウィザード］は，NNMiセキュリティ設定に関してだけ使用できます。テナント情報は含まれていません。

NNMiコンソールフォーム

NNMiコンソール内の個々のセキュリティオブジェクトおよびマルチテナントオブジェクトのフォームは，設定の1つの側面を同時に集中的に捉える場合に便利です。これらのフォームの使用法の詳細については，各フォームのNNMiヘルプを参照してください。

［テナント］ビューにはNNMiマルチテナント設定情報が含まれています。このビューは，［設定］ワークスペースの［検出］の下に表示されます。各［テナント］フォームには1つのNNMiテナントが記述され，現在そのテナントに割り当てられているノードが表示されます。ノードの割り当て情報は読み取り専用です。

ノードに割り当てられているテナントまたはセキュリティグループを変更するには，［ノード］フォームまたはnnmsecurity.ovplコマンドを使用します。

次のNNMiコンソールビューは，［設定］ワークスペースの［セキュリティ］の下に表示されます。これらのビューには，次のNNMiセキュリティ設定情報が含まれています。

ユーザーアカウント

各［ユーザーアカウント］フォームには1つのNNMiユーザーが記述され，そのユーザーが属するユーザーグループが表示されます。メンバーシップ情報は読み取り専用です。

ユーザーグループメンバーシップをディレクトリサービスに保存すると，ユーザーアカウントはNNMiコンソールに表示されません。

ユーザーグループ

各［ユーザーグループ］フォームには1つのNNMiユーザーグループが記述され，そのユーザーグループにマッピングされたユーザーアカウントとセキュリティグループが表示されます。マッピング情報は読み取り専用です。

ユーザーアカウントのマッピング

各［ユーザーアカウントのマッピング］フォームには，1つのユーザーアカウントとユーザーグループの関連づけが表示されます。

ユーザーアカウントマッピングを変更しても，現在のNNMiコンソールユーザーにその変更は反映されません。現在のユーザーは，NNMiコンソールに次回のサインインで，変更を受け取ります。

ユーザーグループメンバーシップをディレクトリサービスに保存すると，ユーザーアカウントマッピングはNNMiコンソールに表示されません。

セキュリティグループ

各［セキュリティグループ］フォームには1つのNNMiセキュリティグループが記述され，そのセキュリティグループに現在割り当てられているノードが表示されます。ノードの割り当て情報は読み取り専用です。

セキュリティグループのマッピング

各［セキュリティグループのマッピング］フォームには，1つのユーザーグループとセキュリティグループの関連づけが表示されます。

初期設定のあと，セキュリティグループマッピングに関連づけられたオブジェクトのアクセス権は読み取り専用になっています。セキュリティグループマッピングのオブジェクトアクセス権を変更するには，そのマッピングを削除して，再度作成します。

コマンドライン

nnmsecurity.ovplコマンドラインインタフェースは，自動操作や一括操作する場合に便利です。このツールは，セキュリティ設定に関する潜在的な問題のレポートも提供します。

nnmsecurity.ovplオプションの多くは，コンマ区切り値（CSV）ファイルからの入力データのロードをサポートしています。設定データは，nnmsecurity.ovplコマンドで使用するために，CSV出力を生成できるファイルまたはシステムに保持できます。このコマンドは，NNMiの外部で生成されたUUIDも受け入れます。

ポイント

セキュリティグループとテナントの名前は一意である必要はないため，nnmsecurity.ovplコマンドへの入力値としてセキュリティグループまたはテナントのUUIDを指定します。

次のスクリプト例では，nnmsecurity.ovplコマンドを使用して，2つのユーザーアカウントと5つのノードにセキュリティ設定を作成しています。

#!/bin/sh
# ユーザーを2つ作成する
nnmsecurity.ovpl -createUserAccount user1 -password password -role level1
nnmsecurity.ovpl -createUserAccount user2 -password password -role level2
# グループを2つ作成する
nnmsecurity.ovpl -createUserGroup local1
nnmsecurity.ovpl -createUserGroup local2
# 新しいユーザーグループにユーザーアカウントを割り当てる
nnmsecurity.ovpl -assignUserToGroup -user user1 -userGroup local1
nnmsecurity.ovpl -assignUserToGroup -user user2 -userGroup local2
# セキュリティグループを2つ作成する
nnmsecurity.ovpl -createSecurityGroup secgroup1
nnmsecurity.ovpl -createSecurityGroup secgroup2
# 新しいセキュリティグループに新しいユーザーグループを割り当てる
nnmsecurity.ovpl -assignUserGroupToSecurityGroup -userGroup local1 -securityGroup secgroup1 -role level1
nnmsecurity.ovpl -assignUserGroupToSecurityGroup -userGroup local2 -securityGroup secgroup2 -role level2
# セキュリティグループをノードに割り当てる
nnmsecurity.ovpl -assignNodeToSecurityGroup -node mplspe01 -securityGroup secgroup1
nnmsecurity.ovpl -assignNodeToSecurityGroup -node vwan_router-1 -securityGroup secgroup1
nnmsecurity.ovpl -assignNodeToSecurityGroup -node vwan_router-2 -securityGroup secgroup1
nnmsecurity.ovpl -assignNodeToSecurityGroup -node data_center_1 -securityGroup secgroup2
nnmsecurity.ovpl -assignNodeToSecurityGroup -node mplspe03 -securityGroup secgroup2

12.4.2　マルチテナントを設定する

次の方法でマルチテナントを設定できます。

NNMiコンソールの［テナント］フォーム

個々のテナントを処理する際に役立ちます。

nnmsecurity.ovplコマンドラインインタフェース

自動操作や一括操作する場合に便利です。このツールは，テナント設定に関する潜在的な問題のレポートも提供します。

それぞれのNNMiトポロジオブジェクトをテナント（組織）に割り当てるため，NNMiマルチテナントを定義および設定するプロセスは循環的なプロセスです。

NNMiマルチテナントの設定に関しては，次の点に注意してください。

検出されたノードに割り当てられるセキュリティグループは，そのノードに関連づけられたテナントの［初期検出セキュリティグループ］の値によって設定されます。

NNMiテナントを設定しないで，NNMiセキュリティモデルを使用すると，すべてのノードにデフォルトテナントが割り当てられます。

NNMi検出用にノードをシードするときに，そのノードが属するテナントを指定できます。自動検出ルールを使用してNNMiでノードが検出されると，NNMiによって，そのノードはデフォルトテナントに割り当てられます。検出後，ノードに対するテナントの割り当てを変更できます。

NNMiマルチテナントを計画および設定するための概略的な方法を次に示します。この概略的な手順では，NNMiマルチテナントを設定するための1つの方法を説明します。

ユーザー要件を分析して，NNMi環境で必要なテナントの数を判別する。

1つのNNMi管理サーバーで複数のネットワークを個々に管理する場合だけ，テナントを使用することをお勧めします。

管理対象のネットワークトポロジを分析して，各テナントにどのノードが属するかを判別する。

各テナントのトポロジを分析して，NNMiユーザーがアクセスする必要のあるノードのグループを判別する。

事前に定義されたNNMiユーザーグループと，［デフォルトのセキュリティグループ］および［未解決のインシデント］セキュリティグループの間のデフォルトの関係を削除する。

この手順によって，ユーザーが管理してはならないノードへのアクセス権が，そのユーザーに誤って付与されないようにします。この時点では，NNMiトポロジ内のオブジェクトにアクセスできるのはNNMi管理者だけです。

特定されたテナントを設定する。

a　特定されたセキュリティグループを作成します。

b　特定されたテナントを作成します。

テナントごとに，［デフォルトのセキュリティグループ］，またはアクセスが制限されたテナント固有のセキュリティグループのどれかに，［初期検出セキュリティグループ］を設定します。これを行うことで，NNMi管理者がアクセス権を設定するまで，テナントの新しいノードが全体に表示されることはなくなります。

テナントをシードに割り当てて，検出の準備をする。

ノードのグループを検出したあと，［初期検出セキュリティグループ］の値を変更できます。これを行うことで，ノードをセキュリティグループに手動で再割り当てする処理が制限されます。

検出が完了したら，次を実行する。

ノードごとにテナントを確認し，必要に応じて変更します。

ノードごとにセキュリティグループを確認し，必要に応じて変更します。

カスタムユーザーグループを設定する。

カスタムユーザーグループの設定については，「12.4.3　セキュリティグループを設定する」の手順4.を参照してください。

12.4.3　セキュリティグループを設定する

ディレクトリサービスとNNMiを統合して，ユーザー名，パスワード，およびオプションとしてNNMiユーザーグループの割り当ての保管場所を統合する場合は，NNMiセキュリティを設定する前に，その統合の設定を実行してください。

NNMiでは，次の方法でセキュリティを設定できます。

NNMiコンソールの［セキュリティウィザード］

セキュリティ設定の可視化に役立ちます。［変更概要の表示］ページには，現在のウィザードセッションで保存されていない変更点のリストが表示されます。また，セキュリティ設定に関する潜在的な問題も示されます。

個々のセキュリティオブジェクトに対応したNNMiコンソールのフォーム

セキュリティ設定の1つの側面を同時に集中的に捉える場合に便利です。

nnmsecurity.ovplコマンドラインインタフェース

自動操作や一括操作する場合に便利です。このツールは，セキュリティ設定に関する潜在的な問題のレポートも提供します。

NNMiトポロジ内のオブジェクトに対するユーザーのアクセス権を制限するために，NNMiセキュリティを定義および設定するプロセスは，循環的なプロセスです。

参考

この設定方法は，セキュリティグループからユーザーアカウントに移動します。例えば，ユーザーアカウントからセキュリティグループにNNMiセキュリティを設定する場合，NNMiヘルプで「セキュリティの設定例」を検索してください。

NNMiセキュリティの設定に関しては，次の点に注意してください。

検出されたノードに割り当てられるセキュリティグループは，そのノードに関連づけられたテナントの［初期検出セキュリティグループ］の値によって設定されます。

NNMiテナントを設定しないで，NNMiセキュリティモデルを使用すると，すべてのノードがデフォルトテナントに割り当てられます。

NNMiセキュリティを計画および設定するための概略的な方法を次に示します。この概略的な手順では，NNMiセキュリティを設定するための1つの方法を説明します。

管理対象のネットワークトポロジを分析して，NNMiユーザーがアクセスする必要のあるノードのグループを判別する。

事前に定義されたNNMiユーザーグループと，［デフォルトのセキュリティグループ］および［未解決のインシデント］セキュリティグループの間のデフォルトの関係を削除する。

この手順によって，ユーザーが管理してはならないノードへのアクセス権が，そのユーザーに誤って付与されることがないようにします。この時点では，NNMiトポロジ内のオブジェクトにアクセスできるのはNNMi管理者だけです。

ノードの各サブセットのセキュリティグループを設定する。

特定のノードは1つのセキュリティグループにだけ属することができます。

a　セキュリティグループを作成します。

b　適切なノードを各セキュリティグループに割り当てます。

カスタムユーザーグループを設定する。

a　セキュリティグループごとに，NNMiユーザーアクセスの各レベルに対応するユーザーグループを設定します。

ユーザーグループメンバーシップをNNMiデータベースに保存しても，それらのユーザーグループにユーザーはマッピングされません。

ユーザーグループメンバーシップをディレクトリサービスに保存する場合は，各ユーザーグループの［ディレクトリサービス名］フィールドに，ディレクトリサービス内のそのグループの識別名を設定します。

b　各カスタムユーザーグループを，適切なセキュリティグループにマッピングします。マッピングごとに適切なオブジェクトアクセス権を設定します。

ユーザーアカウントを設定する。

ユーザーグループメンバーシップをNNMiデータベースに保存する場合は，次の手順を実行します。

NNMiコンソールにアクセスできるユーザーごとに，ユーザーアカウントオブジェクトを作成します。ユーザーアカウントを設定するプロセスは，NNMiコンソールログオンにディレクトリサービスを使用しているかどうかによって異なります。

各ユーザーアカウントをNNMiコンソールにアクセスするために，事前に定義したNNMiユーザーグループの1つにマッピングします。

各ユーザーアカウントをトポロジオブジェクトにアクセスするために，1つ以上のカスタムNNMiユーザーグループにマッピングします。

ユーザーグループメンバーシップをディレクトリサービスに保存する場合，各ユーザーが，事前に定義されたNNMiユーザーグループの1つ，および1つ以上のカスタムユーザーグループに属していることを確認します。

「12.4.4　セキュリティ設定を確認する」の説明に従って，設定を確認する。

セキュリティ設定を管理する。

［デフォルトのセキュリティグループ］に追加されたノードに注目し，これらのノードを適切なセキュリティグループに移動します。

新しいNNMiコンソールユーザーを適切なユーザーグループに追加します。

12.4.4　セキュリティ設定を確認する

セキュリティ設定が適切であるかを確認するために，設定のそれぞれの側面を個別に確認することが必要です。ここでは，設定を確認するための幾つかの方法を説明します。ここに記載されていない方法も使用できます。

参考

NNMiには，潜在的なセキュリティ設定エラーのレポートが備わっています。これらのレポートには，NNMiコンソールの［ツール］＞［セキュリティレポート］からアクセスします。または，-displayConfigReportオプションをnnmsecurity.ovplコマンドに指定して使用することもできます。

セキュリティグループとノード間の割り当てを確認する

各ノードが適切なセキュリティグループに割り当てられていることを次の方法で確認します。

セキュリティグループごとに［ノード］または［ノード（すべての属性）］インベントリビューをソートし，グループ分けを調べます。

-listNodesInSecurityGroupオプションをnnmsecurity.ovplコマンドに指定して使用します。

ユーザーグループとセキュリティグループ間の割り当てを確認する

どのユーザーグループが各セキュリティグループにマッピングされているかを次の方法で確認します。

ユーザーグループまたはセキュリティグループごとに［セキュリティグループのマッピング］ビューをソートして，グループ分けを調べます。また，各マッピングのオブジェクトアクセス権も確認します。

［セキュリティウィザード］の［ユーザーグループとセキュリティグループのマップ］ページで，同時に1つのユーザーグループまたはセキュリティグループを選択して，そのオブジェクトに対する現在のマッピングを確認します。

-listUserGroupsForSecurityGroupオプションをnnmsecurity.ovplコマンドに指定して使用します。

各ユーザーがNNMiコンソールアクセス権を持っているかを確認する

NNMiコンソールアクセス権について，事前に設定されたNNMiユーザーグループの1つに各ユーザーが割り当てられていることを確認します。

NNMi管理者

NNMiレベル1オペレータ

NNMiレベル2オペレータ

NNMiゲストユーザー

そのほかのすべてのユーザーグループ割り当てで，NNMiデータベースのオブジェクトへのアクセス権が付与されます。

NNMiコンソールアクセス権を持たないユーザーは，［セキュリティウィザード］の［変更概要の表示］ページに表示されます。［ツール］>［セキュリティレポート］メニュー項目や，-displayConfigReport usersWithoutRolesオプションをnnmsecurity.ovplコマンドに設定して，この情報を得ることもできます。

ユーザーとユーザーグループ間の割り当てを確認する

ユーザーグループメンバーシップを次の方法で確認します。

ユーザーアカウントまたはユーザーグループごとに［ユーザーアカウントのマッピング］ビューをソートして，グループ分けを調べます。

［セキュリティウィザード］の［ユーザーアカウントとユーザーグループのマップ］ページで，同時に1つのユーザーアカウントまたはユーザーグループを選択して，そのオブジェクトに対する現在のマッピングを確認します。

-listUserGroupsオプションと-listUserGroupMembersオプションをnnmsecurity.ovplコマンドに指定して使用します。

テナントとノード間の割り当てを確認する

各ノードが適切なテナントに割り当てられていることを確認する方法として，テナントごとに［ノード］または［ノード（すべての属性）］インベントリビューをソートし，グループ分けを調べる方法があります。

現在のユーザー設定を確認する

現在ログオンしているユーザーのNNMiコンソールアクセス権を確認するには，［ヘルプ］＞［システム情報］をクリックします。［製品］タブの［ユーザー情報］セクションに，現在のNNMiセッションに関する次の情報が表示されます。

NNMiデータベースのユーザーアカウント，またはアクセス対象のディレクトリサービスに定義されているユーザー名。

NNMiロール。これは，ユーザーがマッピングされる，事前に定義されたNNMiユーザーグループ（NNMi管理者，NNMiレベル1オペレータ，NNMiレベル2オペレータ，およびNNMiゲストユーザー）の中で最も高い権限を持つものに対応します。マッピングによって，NNMiコンソールで使用できるアクションが決まります。

ユーザー名にマッピングされたユーザーグループ。このリストには，NNMiロールの設定前に設定されたNNMiユーザーグループと，NNMiデータベース内のオブジェクトへのアクセス権を付与するそのほかのすべてのユーザーグループが含まれています。

12.4.5　セキュリティおよびマルチテナントの設定をエクスポートする

次の表は，NNMiのセキュリティおよびマルチテナント設定をエクスポートするための設定エリアを示しています。nnmconfigexport.ovpl -cコマンドで使用できます。エクスポートエリアは，特にグローバルネットワーク管理環境で，複数のNNMi管理サーバーにわたって設定を管理するのに役立ちます。

表12‒5　NNMiのセキュリティおよびマルチテナント設定のエクスポートエリア

設定エリア

説明

account

ユーザーアカウント，ユーザーグループ，およびユーザーアカウントとユーザーグループ間のマッピングをエクスポートします。

複数のNNMiデータベースにわたってユーザー定義を共有するのに便利です。

security

テナントおよびセキュリティグループをエクスポートします。

複数のNNMiデータベースにわたってセキュリティ定義を共有するのに便利です。

この情報をインポートすると，新しいオブジェクトが作成され，既存のオブジェクトが更新されますが，現在のエクスポートに含まれていないオブジェクトは削除されません。このため，ローカルで定義されたオブジェクトがNNMiデータベースに含まれている場合でも，このオプションは安全に使用できます。

securitymappings

ユーザーグループとセキュリティグループ間のマッピングをエクスポートします。

セキュリティとマルチテナント設定を完全にエクスポートするには，account，security，およびsecuritymappings設定エリアの同時エクスポートを実行してください。

12.5　NNMiセキュリティとマルチテナントをグローバルネットワーク管理に定義する

グローバルネットワーク管理環境では，ノードのテナントは，そのノードを管理するNNMi管理サーバーに設定されます。グローバルネットワーク管理環境では，指定されたノードのテナントUUIDは各グローバルマネージャとリージョナルマネージャで同じです。

ノードのセキュリティグループは，トポロジにそのノードが含まれる各NNMi管理サーバーに設定されます。したがって，トポロジ内のオブジェクトへのユーザーアクセスは，グローバルネットワーク管理環境の各NNMi管理サーバーに別個に設定されます。グローバルマネージャとリージョナルマネージャが使用するセキュリティグループ定義は，同じである場合も，異なる場合もあります。

グローバルマネージャとリージョナルマネージャに同様のユーザーアクセスを設定する場合，幾つかの方法を使用して設定することもできますが，大部分の場合，各NNMi管理サーバーにカスタム設定する必要があります。

ポイント

グローバルマネージャにすべてのテナントとセキュリティグループを定義します。nnmconfigexport.ovpl -c securityを使用して，テナントとセキュリティグループ定義をエクスポートします。各リージョナルマネージャで，nnmconfigimport.ovplを使用してテナントとセキュリティグループ定義をインポートします。あるいは，nnmsecurity.ovplコマンドを使用して，別のNNMi管理サーバーのUUIDと同じUUIDを使用して，テナントおよびセキュリティグループを作成できます。この推奨手順に従うことで，グローバルネットワーク管理環境内で，各テナントとセキュリティグループのUUIDを同じにできます。

ユーザーがグローバルマネージャからNPSレポートを開始する場合，このベストプラクティスは設定の必須部分になります。

テナントUUIDは一意である必要がありますが，テナント名は再利用できます。NNMiは，名前が同じでUUIDが異なる2つのテナントを，共有設定を持たない2つの別個のテナントであると見なします。

組織ごとに1つのリージョナルマネージャをセットアップする場合は，リージョナルマネージャのすべてのノードを1つのテナントに入れられます。ただし，各リージョナルマネージャに一意のテナントを設定し，グローバルマネージャでトポロジデータが確実に分離されるようにしてください。

リージョナルマネージャからグローバルマネージャに転送されたインシデントに，セキュリティ情報とテナント情報を伝達する幾つかの追加カスタムインシデント属性（CIA）が含まれる場合があります。

このようなインシデントのソースオブジェクトがデフォルトテナント以外のテナントに属している場合，転送されるインシデントには次のCIAが含まれます。

cia.tenant.name

cia.tenant.uuid

このようなインシデントのソースオブジェクトが［デフォルトのセキュリティグループ］以外のセキュリティグループに属している場合，転送されるインシデントには次のCIAが含まれます。

cia.securityGroup.name

cia.securityGroup.uuid

12.5.1　グローバルネットワーク管理にセキュリティおよびマルチテナントの初期設定をする

グローバルネットワーク管理の初期設定後，リージョナルマネージャは，グローバルネットワーク管理の設定に従って，リージョナルトポロジ内のノードに関する情報を使用して，グローバルマネージャを更新します。

デフォルトテナントだけとのトポロジの同期

カスタムセキュリティグループとデフォルトテナントを持つグローバルネットワーク管理環境の場合，グローバルマネージャでは，リモートで管理されているすべてのノードが，次の設定でグローバルマネージャトポロジに追加されます。

デフォルトテナント

デフォルトテナントの［初期検出セキュリティグループ］として設定されるセキュリティグループ。

カスタムテナントとのトポロジの同期

カスタムセキュリティグループとカスタムテナントを持つグローバルネットワーク管理環境の場合，グローバルマネージャでは，リモートで管理されているすべてのノードが，そのノードに割り当てられているテナントのUUIDを使用して，グローバルマネージャトポロジに追加されます。そのテナントUUIDがグローバルマネージャにない場合，次のように，グローバルネットワーク管理プロセスによってグローバルマネージャのNNMi設定にテナントが作成されます。

テナントUUIDは，リージョナルマネージャの場合と同じ値です。

テナント名は，リージョナルマネージャの場合と同じ値です。

［初期検出セキュリティグループ］の値は，テナントと同じ名前のセキュリティグループに設定されます。なお，セキュリティグループがグローバルマネージャにない場合，NNMiによってそのセキュリティグループが作成されます。

グローバルマネージャのトポロジにノードが追加されると，そのノードは，グローバルマネージャに設定されたテナントUUIDに対応する［初期検出セキュリティグループ］に割り当てられます。このため，グローバルマネージャ上でのセキュリティグループの関連づけは，リージョナルマネージャ上でのセキュリティグループの関連づけから独立しています。

ポイント

グローバルマネージャでのセキュリティ設定を簡素化するための推奨を次に示します。

各リージョナルマネージャによって管理されるノードのスプレッドシート，またはそのほかのレコードを保持します。ノードごとに，リージョナルマネージャとグローバルマネージャのそれぞれに必要なセキュリティグループをメモしておきます。グローバルネットワーク管理の設定が完了したら，nnmsecurity.ovplコマンドを使用して，セキュリティグループの割り当ての確認および更新をします。

グローバルネットワーク管理環境で，複数のリージョナルマネージャによって1つのグローバルマネージャが更新されている場合，そのグローバルマネージャに対してグローバルネットワーク管理の設定を有効にするには，各リージョナルマネージャから1つずつ設定してください。

各リージョナルマネージャをグローバルネットワーク管理の設定に追加する前に，デフォルトテナント（またはカスタムテナント）の［初期検出セキュリティグループ］の値を変更できます。これを実行した場合，以前に設定されたリージョナルマネージャのトポロジに新しいノードが追加されると，さまざまな結果が生じるおそれがあることに注意してください。

グローバルネットワーク管理を有効にする前に，グローバルマネージャ上で，リージョナルマネージャで使用される各テナントの［初期検出セキュリティグループ］を，オペレータがアクセスできない専用セキュリティグループに設定してください。これによって，グローバルマネージャ上の管理者は，ほかのNNMiコンソールオペレータのために，ノードを適切なセキュリティグループに明示的に移動しなくてはならなくなります。

12.5.2　セキュリティおよびマルチテナントの割り当てのグローバルネットワーク管理への影響

次の表は，リージョナルマネージャでのノードのテナントまたはセキュリティグループの割り当てへの変更が，グローバルマネージャにどのように影響を及ぼすかを示しています。

表12‒6　リージョナルマネージャでの設定変更がグローバルマネージャに及ぼす影響

アクション

影響

リージョナルマネージャで，ノードを別のテナントに割り当てる。

グローバルマネージャのノードは，その別のテナントに割り当てられるように変更されます。テナントUUIDがグローバルマネージャにない場合は作成されます。

リージョナルマネージャで，ノードを別のセキュリティグループに割り当てる。

グローバルマネージャでは変更されません。NNMi管理者は，その変更を手動で複製するように選択できます。

リージョナルマネージャで，テナントの設定（名前，説明，または初期検出セキュリティグループ）を変更する。

グローバルマネージャでは変更されません。NNMi管理者は，その変更を手動で複製するように選択できます。

リージョナルマネージャで，セキュリティグループの設定（名前または説明）を変更する。

グローバルマネージャでは変更されません。NNMi管理者は，その変更を手動で複製するように選択できます。

13　グローバルネットワーク管理

この章では，グローバルネットワークを管理する方法について説明します。

13.1　グローバルネットワーク管理の前提条件

グローバルネットワーク管理機能を利用する場合，グローバルネットワーク管理を構成するNNMi管理サーバーは同じバージョン・リビジョンである必要があります（リビジョンまで同じ必要があります）。修正版のバージョンは同じである必要はありません。

13.2　グローバルネットワーク管理の利点

NNMiを地理的位置が異なる複数のNNMi管理サーバーに導入しているとします。各NNMi管理サーバーでは，検出と監視のニーズに合うように，ネットワークの検出および監視を行っています。こうした既存のNNMi管理サーバーと設定を使用して，特定のNNMi管理サーバーをグローバルマネージャとして指定することで，新たな検出を追加したり監視の設定を変更したりせずに，集約したノードオブジェクトデータを表示できます。

NNMiグローバルネットワーク管理機能で，地理的位置が異なるネットワークを管理しながら，複数のNNMi管理サーバーを連携させることができます。特定のNNMi管理サーバーをグローバルマネージャとして指定し，複数のリージョナルマネージャを集約したノードオブジェクトデータを表示します。

NNMiグローバルネットワーク管理機能には，次の利点があります。

グローバルマネージャから見た，企業のネットワークの全体像を表示できます。

次のように容易に設定できます。

リージョナルマネージャの管理者はそれぞれ，すべてのノードオブジェクトデータを指定するか，またはグローバルマネージャレベルで参加する特定のノードグループを指定します。

各グローバルマネージャの管理者は，情報の提供を許可するリージョナルマネージャを指定します。

各サーバーごとに，インシデントの生成と管理を行うことができます（各サーバーで使用可能なトポロジのコンテキスト内で生成されます）。

詳細については，NNMiヘルプの「NNMiのグローバルネットワーク管理機能（NNMi Advanced）」を参照してください。

動的ネットワークアドレス変換（NAT），動的ポートアドレス変換（PAT），または動的ネットワークアドレスおよびポート変換（NAPT）の各グループには，NNMiグローバルネットワーク管理設定全体で一意のテナントに加え，NNMiリージョナルマネージャが必要です。詳細については，「11.　NAT環境の重複IPアドレスの管理」およびNNMiヘルプを参照してください。

13.3　グローバルネットワーク管理の適用を検討する

13.3.1　複数サイトのネットワークを継続的に監視する

ITグループは，複数のサイトに配備されているネットワーク機器を週7日，24時間体制で管理している場合，NNMiのグローバルネットワーク管理機能を使用すれば，トポロジとインシデントを集約して表示し，監視できるようになります。

13.3.2　重要なデバイスを選択して監視する

複数の場所に配備された重要デバイスのステータスとインシデントを，1つのNNMi管理サーバーで表示できる場合，リージョナルマネージャに転送フィルタを設定します。このフィルタによって，リージョナルマネージャからグローバルマネージャに送信するノードオブジェクトデータを選択できます。例えば，リージョナルマネージャに対し転送フィルタを設定して，重要デバイスに関する情報だけをグローバルマネージャに転送するようにできます。

13.3.3　ライセンスを考慮する

グローバルマネージャとして使用するNNMi管理サーバーには，NNMi Advancedライセンスを購入してインストールする必要があります。NNMi管理サーバーをリージョナルマネージャとして使用する場合は，NNMi Advancedライセンスは必要ありません。

グローバルネットワーク管理機能を使用しながら，グローバルマネージャに必要な新しいライセンスの数を抑えることができます。例えば，ITグループが複数のサイトに配備された重要な装置を監視する必要がある場合は，リージョナルマネージャに転送フィルタを設定して，グローバルマネージャに重要な装置に関する情報だけが転送されるようにできます。このようなフィルタ設定を使用することで，既存のグローバルマネージャのライセンスを最大限に活用し，NNMiへの投資をむだなく使用できます。

ライセンスを取得したノードの総数がグローバルマネージャのNNMi Advancedライセンスより多くなるように，リージョナルマネージャ用にNNMiライセンスを増やします。グローバルマネージャには，すべての領域のすべてのノードの完全なインベントリがありません。グローバルマネージャをすべてのリージョナルマネージャと同期させて，ライセンスが不十分だったために前回省略したノードを検索して作成する場合，グローバルマネージャで十分なNNMi Advancedライセンスを購入してインストールし，リージョナルマネージャでインストールしたライセンス総数を上回るようにする必要があります。

十分なライセンスをインストールしたら，次のどちらかの方法で対処します。

すべてのリージョナルマネージャで設定されている，すべての再検出間隔の時間が経過して，すべての領域ですべてのノードが再検出されるまで待ちます。リージョナルマネージャは，すべての領域ですべてのノードを再検出したら，再検出されたノードの情報をグローバルマネージャに送信します。

グローバルマネージャはこのノード情報を受信し，各領域でノードごとにグローバルノードを作成します。

各リージョナルマネージャでnnmnoderediscover.ovpl -allスクリプトを実行します。

参考

2番目の方法では，ネットワーク上のトラフィックが増加し，NNMiマネージャのセット全体から多くのNNMiリソースが消費されることにもなります。このオプションは，最初のNNMi検出ほどリソースの多くを消費しませんが，最初の検出を実行することに似ています。最適な方法では，ある程度の時間をおくか，現在のリージョナルマネージャの負荷が減って正常になるのを待ち，領域ごとに間隔をおいてスクリプトを実行してから，次のリージョナルマネージャの再検出を始めます。

13.4　実践的なグローバルネットワーク管理の例

次の図を参照してください。地理的位置が異なる2つの運用サイトがあるとします。本社は，運用サイトとは別の地理的位置にあります。つまり，全部で3か所でNNMi管理サーバーが機能しています。

本社のIT担当者が，ローカルネットワーク機器およびリージョナルサイト1と2の両方に配備された重要ネットワーク機器を，ネットワークの観点から監視する必要があります。リージョナルサイト1と2両方のIT担当者は，それぞれのサイトに配備されている重要なネットワーク機器を監視する必要があります。

図13‒1　ネットワークの例

13.4.1　要件のレビュー

本社，リージョナルサイト1，リージョナルサイト2のNNMi管理サーバーが，それぞれのサイトに配備された複数のルーターとスイッチを管理すると想定します。この例では，NNMi管理サーバーをそれぞれglobal1，regional1およびregional2と呼びます。それぞれの場所に配備された重要なスイッチとルーターの検出と監視を行うようにNNMi管理サーバーを設定したとします。グローバルネットワーク管理機能を使用するために，これらのサイトにあるNNMi管理サーバーでの検出を再設定する必要はありません。

参考

グローバルネットワーク管理機能の設定中，nnmbackup.ovplスクリプトを使って1つのNNMi管理サーバーをバックアップし，nnmrestore.ovplスクリプトを使ってこのバックアップを第2のNNMi管理サーバーに復元し，この両方のNNMi管理サーバーをリージョナルNNMi管理サーバーに接続することはしないでください。あるNNMi管理サーバーから2番目のNNMi管理サーバーにバックアップデータを配置すると，これらの両方のサーバーに同じデータベースUUIDが存在することになります。NNMiを第2のNNMi管理サーバーに復元した後，元のNNMi管理サーバーからNNMiをアンインストールする必要があります。

本社ITグループでは，リージョナルサイト1と2に配備された重要な機器だけの監視を行い，ほかのデバイスの管理はしない予定です。次の表に，監視のニーズをまとめます。

表13‒1　グローバルネットワーク管理のネットワーク要件

サイト

NNMi管理サーバー

重要なスイッチ

管理するリージョナル機器

本社

global1

15台のModel

3500yl HP

Procurve Switch

各リージョナルサイトのModel

3500yl HP

ProCurve Switch

すべて

リージョナルサイト1

regional1

15台のModel

3500yl HP Procurve Switch

該当なし

リージョナルサイト2

regional2

15台のModel

3500yl HP Procurve Switch

該当なし

要約すると，NNMi管理サーバーglobal1が本社を監視し，NNMi管理サーバーregional1とregional2が，各リージョナルサイトを監視しています。リージョナルサイト1と2に配備されたModel 3500yl ProCurve Switchのインシデントとデバイス情報を，本社で表示する必要があります。この例では，regional1とregional2の両方で，リージョナルサイト1に配備された複数の共通スイッチを管理しています。

(1)　リージョナルマネージャとグローバルマネージャの接続

グローバルネットワーク管理接続を設定するときに，次の情報を考慮します。

NNMiでは，リージョナルマネージャと通信する1つ以上のグローバルマネージャを設定できます。例えば，regional1と通信するために第2のグローバルマネージャ，global2が必要な場合，NNMiでは，regional1と通信するglobal1とglobal2の両方を設定できます。詳細については，「リリースノート」を参照してください。

グローバルネットワーク管理は，1つの接続レイヤーで動作します。例えば，この章の例では，1つの接続レイヤー，regional1と通信するglobal1とregional2と通信するglobal1について検討します。NNMiは，複数の接続レベルを設定しないでください。例えば，global1はregional1と通信し，かつregional1がregional2と通信するようには設定しないでください。グローバルネットワーク管理機能は，この3つのレイヤー設定用に設計されていません。

2つのNNMi管理サーバーは，相互に両方向に通信する設定にはしないでください。例えば，global1がregional1と通信し，かつregional1がglobal1と通信するようには設定しないでください。

13.4.2　初期準備

(1)　ポート可用性：ファイアウォールの設定

グローバルネットワーク管理機能が正しく機能するためには，global1からregional1とregional2へのTCPアクセス用に，特定のウェルノウンポートが開いているかどうかを確認する必要があります。NNMiインストールスクリプトでは，デフォルトとしてポート80を設定します。ただし，インストール中にこの値は変更できます。

参考

ここで説明した例では，global1がregional1とregional2へのTCPアクセスを確立します。ファイアウォールは，一般的に接続を開始するサーバーに基づいて設定されます。global1がregional1とregional2への接続を確立すると，トラフィックは両方向に流れます。

現在の値を確認したりポート設定を変更したりするには，次のファイルを編集します。

Windows：%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

UNIX：$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

次の表に，アクセス可能にしておく必要があるウェルノウンポートを示します。

表13‒2　アクセス可能にしておく必要があるソケット

セキュリティ

パラメータ

TCPポート

非SSL

nmsas.server.port.web.http

80

nmsas.server.port.hq

4457

SSL

nmsas.server.port.web.https

443

nmsas.server.port.hq.ssl

4459

(2)　自己署名証明書の設定

global1と2つのリージョナルNNMi管理サーバー（regional1とregional2）間でSSL（Secure Sockets Layer）を使用してグローバルネットワーク管理機能を使用する場合は，追加の作業が必要です。NNMiのインストール中，NNMiインストールスクリプトでは，ほかのエンティティに対して自身を識別できるよう，NNMi管理サーバーに自己署名証明書を作成します。使用するNNMi管理サーバーには，正しい証明書を持つグローバルネットワーク管理機能を設定する必要があります。「8.6　自己署名証明書を使用するようにグローバルネットワーク管理機能を設定する」に示した手順を実行してください。

(3)　NNMi管理サーバー規模の考慮事項

この例では，グローバルネットワーク管理設定で既存のNNMi管理サーバーを使用することを想定しています。グローバルネットワーク管理機能は，以前のNNM製品で使用されていた分散ソリューションとは異なります。グローバルネットワーク管理機能を使用すると，リージョナルシステムによるポーリングノードの管理が回避されるため，ネットワーク帯域幅やコンピュータリソースを考慮する必要がなくなります。

NNMiのインストールが必要となるサーバーのサイズに関する具体的な情報については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i　インストールガイド」，「リリースノート」を参照してください。

(4)　システムクロックの同期化

global1，regional1，およびregional2サーバーをグローバルネットワーク管理設定に接続する前に，これらのNNMi管理サーバークロックを同期化することが重要です。グローバルネットワーク管理（グローバルマネージャとリージョナルマネージャ）やシングルサインオン（SSO）に属するネットワーク環境内のすべてのNNMi管理サーバーは，それぞれの内部タイムクロックを世界標準時で同期化する必要があります。例えば，UNIX（HP-UX/Linux/Solaris）ツールのNetwork Time Protocol Daemon（NTPD）や使用可能なWindowsオペレーティングシステムツールなどの時刻の同期プログラムを使用します。詳細については，NNMiヘルプの「クロック同期化の問題（SSO / グローバルネットワーク管理）」または「トラブルシューティンググローバルネットワーク管理」と「13.11.2　クロック同期」を参照してください。

参考

サーバークロック同期の問題など，リージョナルマネージャとの接続に問題がある場合，NNMiではNNMiコンソールの下部に警告メッセージが表示されます。

(5)　グローバルネットワーク管理で自己署名証明書を使用する場合のアプリケーションフェイルオーバー機能の使用法

アプリケーションフェイルオーバー設定で，自己署名証明書を使用したグローバルネットワーク管理機能を使用する場合は，追加の手順を実行する必要があります。

(6)　グローバルネットワーク管理での自己署名証明書の使用法

グローバルネットワーク管理機能で自己署名証明書を使用する場合は，追加の手順を実行する必要があります。「8.6　自己署名証明書を使用するようにグローバルネットワーク管理機能を設定する」を参照してください。

(7)　グローバルネットワーク管理での認証機関の使用法

グローバルネットワーク管理機能で認証機関を使用する場合は，追加の手順を実行する必要があります。「8.7　認証機関を使用するようにグローバルネットワーク管理機能を設定する」を参照してください。

(8)　監視する重要な機器の一覧作成

global1から監視する，regional1とregional2の管理機器一覧を作成します。この情報を転送フィルタ（これについてはあとで説明します）で使用します。regional1とregional2からglobal1に転送する情報を制限した場合に得られる結果については，慎重に考慮する必要があります。計画を立てるときに，次の点を考慮してください。

global1で完全な分析を行って正確なインシデントを生成するには，regional1とregional2から得られる完全なトポロジが必要になるため，除外するデバイスが多くなり過ぎないように注意します。

重要ではないデバイスを除外すると，global1のライセンスコストを節約できます。

重要ではないデバイスを除外すると，ソリューションの全体的な拡張性が改善され，NNMiで必要となるネットワークトラフィックを削減できます。

(9)　グローバルマネージャとリージョナルマネージャの管理ドメインの検討

NNMi管理サーバーglobal1，regional1，およびregional2は，独自のノードセットを管理しています。この例では，あとでregional1とregional2からglobal1に，それぞれが管理する機器に関する情報を転送するよう設定します。

次の手順に従って，global1，regional1，およびregional2が現在監視している機器を確認します。機器を確認しておくと，regional1とregional2からglobal1に転送する重要な機器を選択するときに役立ちます。

この例では，次の手順を実行してこの情報を確認します。

ブラウザでglobal1のNNMiコンソールを指定する。

サインインする。

［インベントリ］ワークスペースをクリックする。

このワークスペースでglobal1が現在監視していて検出されたインベントリを確認できる。

ブラウザでregional1のNNMiコンソールを指定する。

サインインする。

［インベントリ］ワークスペースをクリックする。

regional1が監視しているノードを確認し，global1で監視するデバイスの一覧を作成する。

ブラウザでregional2のNNMiコンソールを指定する。

サインインする。

［インベントリ］ワークスペースをクリックする。

regional2が監視しているノードを確認し，global1で監視するデバイスの一覧を作成する。

(10)　NNMiヘルプトピックの確認

グローバルネットワーク管理に関するすべてのヘルプトピックを確認するには，次の手順を実行します。

NNMiヘルプで，［検索］をクリックする。

［検索］フィールドに「グローバルネットワーク管理」と入力する。

［検索］をクリックする。

この検索によって，グローバルネットワーク管理に関連する50以上のトピックが見つかります。

13.5　リージョナルマネージャで転送フィルタを設定する

この例では，global1はregional1とregional2の両方と通信します。グローバルマネージャglobal1がリージョナルマネージャregional1とregional2から受け取るノードオブジェクトデータを制御するには，regional1とregional2の両方で転送フィルタを設定する必要があります。

13.5.1　転送されるノードを制限する転送フィルタを設定する

ノードグループを設定し，regional1からModel 3500yl ProCurve Switchのノード情報だけをglobal1に転送するようにします。新しいノードグループを作成し，グループに制限を設定するには，次の手順を実行します。

NNMiコンソールのregional1の［設定］＞［オブジェクトグループ］から，［ノードグループ］をクリックする。

［新規作成］をクリックする。

参考

この例では，ノードフィルタの新規作成し，そのフィルタを使用してregional1とregional2の転送フィルタを作成する方法を説明していますが，既存のフィルタを使用して，リージョナルNNMi管理サーバーからグローバルNNMi管理サーバーへの転送フィルタを設定することもできます。

独自のデバイスもフィルタも含まれていないコンテナノードグループを作成して，子ノードグループを指定できます。この方法を使用すると，1つのコンテナノードグループを使用して，ノードオブジェクトデータをグローバルNNMi管理サーバーに転送できます。

フィルタ名として名前フィールドにglobal1と入力し，［注］フィールドに作成するフィルタの説明を入力する。

［デバイスフィルター］タブで［新規作成］アイコンをクリックして，［ノードデバイスフィルター］フォームを開く。

プルダウンメニューを使用して，［デバイスのカテゴリ］では［スイッチ-ルーター］，［デバイスのベンダー］では［Hewlett-Packard］，および［デバイスのファミリー］では［HP Procurve 3500 Fixed-port Switch］を選択する。

プルダウンメニューから，［クイック検索］をクリックして，［デバイスのプロファイル］フォームを開く。

3500yl HP ProCurve Switchのプロファイルを検索して選択し，［OK］をクリックする。

［保存して閉じる］を2回クリックする。

このフィルタをテストするため，［global1］を選択する。

［アクション］＞［ノードグループの詳細］メニューから，［メンバーの表示］をクリックする。

NNMiではすでにHP 3500ylスイッチが1つ検出されている。これは，作成したフィルタが，設定した特定のスイッチモデルを検索していることを示している。次のステップでは，今作成したこのノードフィルタを使用して転送フィルタを設定する。

NNMiコンソールのregional1の［設定］ワークスペースから，［グローバルネットワーク管理］をクリックする。

［転送フィルター］タブをクリックする。

［クイック検索］をクリックする。

［global1］フィルタを選択し，［OK］をクリックする。

［保存して閉じる］をクリックする。

これで，regional1の転送フィルタの設定作業は完了です。regional2についても手順1.から手順16.を実行したら，次のセクションに進み，global1をregional1とregional2に接続します。

13.6　グローバルマネージャとリージョナルマネージャを接続する

すでに述べたように，regional1とregional2の両方で，共通のスイッチを複数管理しているとします。この共通のスイッチ情報をregional1からglobal1に転送します。

そのためには，global1を先にregional1に接続してからregional2に接続する必要があります。この接続順によって，global1はregional1をこれらの共通スイッチの監視を行うNNMi管理サーバーであると見なし，regional2から受け取るこれらの共通スイッチに関する情報を無視します。

参考

この機能の動作を理解するには，まずは小さな規模で使用してから，それぞれのネットワーク管理ニーズに合わせて拡張することを推奨します。

global1を先にregional1に接続し，次にregional2に接続するには，次の手順を実行します。

すでに述べたように，NNMi管理サーバーのクロックをglobal1，regional1，およびregional2と同期化してから，グローバルネットワーク管理設定内のこれらのサーバーを接続する。

詳細については，NNMiヘルプの「クロック同期化の問題（SSO / グローバルネットワーク管理）」を参照してください。

参考

サーバークロック同期の問題など，リージョナルマネージャとの接続に問題がある場合は，NNMiでは警告メッセージが表示されます。

global1からregional1への接続を設定する。

a　global1のNNMiコンソールで，［設定］ワークスペースの［グローバルネットワーク管理］をクリックします。

b　［リージョナルマネージャ接続］をクリックします。

c　［新規作成］アイコンをクリックして，リージョナルマネージャを新規作成します。

d　regional1の名前と説明情報を追加します。

e　［接続］タブをクリックします。

f　［新規作成］アイコンをクリックします。

g　regional1の接続情報を追加します。

参考

このフォームで作成するエントリに関する個別の情報については，NNMiヘルプの「グローバルマネージャー：リージョナルマネージャーに接続する」を参照してください。

h　［保存して閉じる］を2回クリックして作業を保存します。

global1からregional2への接続を確立するため，手順2.のaからhまでを実行する。

13.7　global1からregional1とregional2への接続ステータスを確認する

global1からregional1およびregional2への接続の状態を確認するには，次の手順を実行します。

global1のNNMiコンソールで，［設定］ワークスペースの［グローバルネットワーク管理］をクリックする。

［リージョナルマネージャ接続］タブをクリックする。

regional1とregional2の接続ステータスを確認する。

［接続済み］と表示されたら，正しく機能していることを意味します。

詳細については，NNMiヘルプの「リージョナルマネージャーとの接続状態を確認する」を参照してください。

NNMiが検出を完了するまで，次のセクションには進まないでください。詳細については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i　インストールガイド」の「4.3.3　検出の進行状況を確認する」を参照してください。

13.8　global1のインベントリを確認する

NNMiが検出を完了するまで，このセクションは実行しないでください。詳細については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i　インストールガイド」の「4.3.3　検出の進行状況を確認する」を参照してください。

global1に転送されるノード情報regional1を表示するには，次の手順を実行します。

［インベントリ］ワークスペースに配置されている［管理サーバーのノード］フォームに，global1のNNMiコンソールから移動する。

スイッチnode102130に関する情報がregional1からglobal1に転送されたと仮定する。

regional1を選択すると，インベントリは次のように表示されます。

手順1.から手順2.を実行して，接続されているほかのリージョナルマネージャからglobal1に転送されたデバイスインベントリも表示します。

13.9　global1とregional1との通信を切断する

global1を完全にシャットダウンするか，何日間かシャットダウンする計画であることを想定します。この例では，global1では対regional1のサブスクリプションがまだアクティブであると仮定します。シャットダウンを完了するには，追加の手順を実行する必要があります。

global1のNNMiコンソールで，［設定］ワークスペースの［グローバルネットワーク管理］をクリックする。

［リージョナルマネージャ接続］をクリックする。

接続状態が［接続されています］であることを確認する。

接続状態が［接続されています］ではない場合，処理を続行する前に，NNMiヘルプの「トラブルシューティンググローバルネットワーク管理」を参照して問題を診断します。

regional1を選択して［開く］アイコンをクリックする。

［接続］をクリックして［regional1.xx.x.xx］を選択してから［削除］アイコンをクリックする。

［保存して閉じる］をクリックする。

［リージョナルマネージャ接続］タブでは，regional1の［名前］属性に注意する（大文字小文字は区別される）。

手順9.で，この［名前］属性が必要になります。

［保存して閉じる］をもう一度クリックする。

global1のコマンドラインで次のコマンドを入力する。

nnmnodedelete.ovpl -rm regional1 -u NNMiadminUserName -p
NNMiadminPassword

-rmには，手順7.で確認した名前を指定します。

これらのコマンドで，regional1から転送されたノードレコードをglobal1から削除する。

コマンドでは，regional1からglobal1に転送されたノードに関連するインシデントも閉じます。詳細については，NNMiヘルプの「リージョナルマネージャーとの接続を解除する」を参照してください。

regional1の設定レコードを削除するには，次を実行する。

a　［設定］ワークスペースをクリックします。

b　［グローバルネットワーク管理］フォームを選択します。

c　［リージョナルマネージャ接続］タブを選択します。

d　regional1を選択して［削除］アイコンをクリックします。

e　［保存して閉じる］をクリックして削除を保存します。

13.10　グローバルネットワーク管理の追加情報

13.10.1　検出とデータの同期化

ネットワーク管理者がネットワーク上のデバイスの追加，削除，または変更を行うと，regional1やregional2などのリージョナルサーバーはそうした変更を検出して，この章の例でのglobal1などのグローバルサーバーを更新します。regional1とregional2では，これらが管理するノードの管理モードに対して管理者が行う変更についてもglobal1に通知します。

参考

整合性を保つため，regional1とregional2はデバイスの状態の変化を検出すると，global1を継続的に更新するので，グローバルサーバーとリージョナルサーバーの両方でノードの状態が同じに保たれます。

regional1またはregional2が管理するノードに関する情報をglobal1が要求するたびに，regional1またはregional2は要求された情報をglobal1に返します。global1からノードに直接要求することはありません。global1が検出を実行するとき，デバイスに対するSNMPクエリーは重複しません。

global1は，regional1またはregional2が検出を完了するたびに，regional1とregional2を同期します。NNMiはFDB（転送データベース）データを使用して，レイヤー2接続を計算します。FDBデータは非常にダイナミックなもので，特に，1つのグローバルサーバーに複数のリージョナルサーバーが接続しているような場合には，検出するごとに大きく異なります。

参考

ユーザーが修正した属性やアプリケーションが修正した属性に対する変更は，グローバルサーバーでは同期中に更新されません。

［再検出間隔］は，各リージョナルサーバーで調整でき，global1とリージョナルマネージャとの間の検出の精度を変更できます。［再検出間隔］が短くなるほど，検出の精度が上がり，NNMiが行うネットワークトラフィックも増えます。［再検出間隔］が長くなるほど，検出の精度は下がり，NNMiが行うネットワークトラフィックも減ります。これは，ネットワークが大きくなるほど，ユーザーが行う再検出の頻度が少なくなることを意味します。［再検出間隔］を設定するには，次の手順を実行します。

regional1またはregional2のNNMiコンソールから，［設定］ワークスペースの［検出］＞［検出の設定］をクリックする。

リージョナルサーバーで検出を開始する頻度に従い，［再検出周期］を調整する。

グローバルサーバーは，リージョナルサーバーが検出を完了するとすぐに検出を開始します。

［保存して閉じる］をクリックする。

13.10.2　デバイスに対するステータスポーリングまたは設定ポーリング

リージョナルNNMi管理サーバーregional2がNode Xを検出して管理し，グローバルNNMi管理サーバーglobal1がリージョナルNNMi管理サーバーregional2に接続すると想定します。

図13‒2　ノードのステータスポーリングまたは設定ポーリング

global1からNode Xのステータスをポーリングするには，次を実行します。

global1から，［インベントリ］ワークスペースの［ノード］をクリックする。

ノードインベントリからNode Xを選択する。

［アクション］＞［ポーリング］＞［ステータスのポーリング］メニュー項目を使用して，Node Xのステータスポーリングを要求する。

NNMi管理サーバーglobal1は，リージョナルNNMi管理サーバーregional2からのステータスポーリングを要求し，結果を画面に表示する。

ステータスポーリング要求は，global1とregional2のどちらから発行しても問題はない。

ステータスポーリングの結果は同じものが表示されます。

global1でNode Xの最新の検出情報を取得するようにするには，次を実行してglobal1からNode Xの設定ポーリングを行います。

global1から，［インベントリ］ワークスペースの［ノード］をクリックする。

ノードインベントリからNode Xを選択する。

［アクション］＞［ポーリング］＞［設定のポーリング］メニュー項目を使用して，Node Xの設定ポーリングを要求する。

NNMi管理サーバーglobal1は，リージョナルNNMi管理サーバーregional2からの設定ポーリングを要求し，結果を画面に表示する。

設定ポーリング要求は，global1とregional2のどちらから発行しても問題はありません。設定ポーリングの結果は同じものが表示されます。

13.10.3　グローバルマネージャでのデバイスステータスの判定とインシデントの生成

NNMi管理サーバーglobal1は，リージョナルマネージャregional1とregional2からくるステータス変更をリッスンし，ローカルデータベースにあるステータスを更新します。

NNMi管理サーバーregional1とregional2のNNMi StatePollerサービスは，監視するデバイスの状態の値を計算します。global1は，regional1とregional2から状態の値の更新を受け取ります。global1は，自分が検出するノードにポーリングしますが，regional1とregional2によって管理されているノードにはポーリングしません。

regional1によって管理されているノードの管理モードを変更したあと，global1上の管理モードも変更されます。ネットワーク管理者がregional1またはregional2によって管理されるネットワーク機器の追加，削除，変更を行うと，regional1またはregional2はそれらのネットワークデバイスの変更についてglobal1を更新します。

global1は，regional1とregional2によって転送されてきたノードオブジェクトデータなど，独自のCausal Engineとトポロジを使用してインシデントを生成します。これは，生成するインシデントが，トポロジに違いがある場合に，regional1とregional2のインシデントとは少し異なる場合があることを意味します。

フィルタリングがglobal1の接続性に影響する可能性があるため，転送フィルタをregional1やregional2に使用することは避けた方がよいでしょう。ここで生じる差異が，global1と2つのリージョナル（regional1とregional2）との間の根本原因分析での差異になる可能性があります。ほとんどの場合，転送フィルタの使用しないことを選択すると，グローバルNNMi管理サーバーのトポロジは大きくなります。これは，より正確な根本原因分析の結果を得るのに役立ちます。

追加の設定をしないと，regional1はトラップをglobal1に転送しません。これを行うには，特定のトラップをglobal1に転送するようにregional1を設定する必要があります。グローバルマネージャに過剰な負荷がかからないように，リージョナルマネージャは量の少ない，重要なトラップを転送するよう設定することをお勧めします。NNMiは，転送されたトラップがTrapStormインシデントを引き起こすような場合，転送されたトラップを削除します。NNMiコンソールでTrapStorm 管理イベントの詳細を参照してください。

13.11　グローバルネットワーク管理のトラブルシューティングのヒント

13.11.1　NNMiヘルプのトラブルシューティング情報

グローバルネットワーク管理のトラブルシューティング情報については，NNMiヘルプの「トラブルシューティンググローバルネットワーク管理」を参照してください。

13.11.2　クロック同期

グローバルネットワーク管理（グローバルマネージャとリージョナルマネージャ）やシングルサインオン（SSO）に属するネットワーク環境内のすべてのNNMi管理サーバーは，それぞれの内部タイムクロックを世界標準時で同期化する必要があります。例えば，UNIX（HP-UX/Linux/Solaris）ツールのNetwork Time Protocol Daemon（NTPD）や使用可能なWindowsオペレーティングシステムツールなどの時刻の同期プログラムを使用します。

NNMiコンソールの下部に次のメッセージが表示される場合の対応は，次のとおりです。

NNMiのセルフモニタリングが問題を検出しました（警戒域）。詳細は，［ヘルプ］＞［システム情報］＞［ヘルス］を参照してください。

グローバルマネージャのnnm.logファイルに次のメッセージがないか確認します。

致命的
[com.hp.ov.nms.topo.spi.server.bridge.BridgeConnectionSelectorImpl] <number of seconds>のクロックの違いにより、システム<server_name>には接続されません。リモート時間は、<date/time>です。
クロックが合っていないため，再同期化が必要です。

このメッセージがログに出力されて数分以内に，NNMiはリージョナルマネージャ接続を切断します。

また，NNMiセルフモニタリングが次の問題を検出します。

[警戒域] リージョナルマネージャ '<name>' への接続は停止しています。

13.11.3　グローバルネットワーク管理のシステム情報

グローバルネットワーク管理接続に関する情報を表示するには，［ヘルプ］＞［システム情報］を選択して［グローバルネットワーク管理］タブをクリックします。

13.11.4　グローバルマネージャとリージョナルマネージャの検出情報の同期

global1とregional2の間で情報に矛盾があることに気が付いたと想定します。それを解決するため，global1からnnmnoderediscover.ovplスクリプトを実行し，global1とregional2を同期化します。実行の結果，regional2は新しい検出結果を使用してglobal1を更新します。

「図13-2　ノードのステータスポーリングまたは設定ポーリング」に示したネットワークについて考えます。regional2をノードX，Y，およびZとそのノードセット全体をglobal1を使用して同期化すると想定します。次のコマンドを実行してノードX，Y，およびZとglobal1を同期化します。

nnmnoderediscover.ovpl -u username -p password -rm regional2

詳細については，nnmnoderediscover.ovplのリファレンスページを参照してください。

次のことに注意してください。

NNMiは，手動再同期の後，トポロジ，状態，およびステータスを自動的に再同期します。

13.12　グローバルネットワーク管理環境でのNNMiのバージョンアップ手順

グローバルネットワーク管理環境で設定されているNNMi 管理サーバーをバージョンアップする場合は「22.3　NNMi 10-00および10-10からのグローバルマネージャとリージョナルマネージャのアップグレード」を参照してください。

13.13　グローバルネットワーク管理とアドレス変換プロトコル

動的ネットワークアドレス変換（NAT），動的ポートアドレス変換（PAT），または動的ネットワークアドレスおよびポート変換（NAPT）の各グループには，NNMiグローバルネットワーク管理設定全体で一意のテナントに加え，NNMiリージョナルマネージャが必要です。「11.　NAT環境の重複IPアドレスの管理」を参照してください。NNMiヘルプも参照してください。

14　NNMi IPv6管理機能

IPv6管理機能を使用するには，NNMi Advancedライセンスを購入してインストールする必要があります。この章でのNNMiは，NNMi AdvancedライセンスがインストールされているNNMiを指します。

NNMiのIPv6管理で，インタフェース，ノード，サブネットも含めたIPv6アドレスの検出と監視が可能になります。シームレスな統合を提供するため，NNMiはIPv4とIPv6両方のアドレスを含めるようIPアドレスモデルを拡張します。NNMiでは，可能なかぎりすべてのIPアドレスが等しく扱われます。IPv4アドレスに関連するほとんどの機能はIPv6アドレスについても使用できます。ただし，幾つか例外があります。NNMiコンソールに表示されるIPv6情報の詳細については，NNMiヘルプを参照してください。

14.1　NNMi IPv6管理機能の概要

NNMi IPv6管理機能には，次の機能があります。

IPv6専用デバイスおよびデュアルスタックデバイスのIPv6インベントリ検出

IPv6アドレス

IPv6サブネット

IPv6アドレス，サブネット，インタフェースおよびノード間の関連づけ

次のためのネイティブIPv6 SNMP通信

ノードの検出

インタフェースの監視

トラップと通知の受信と転送

デュアルスタックデバイスでのIPv4またはIPv6通信（管理アドレス）の自動選択

NNMiコンソールを使用し，［設定］ワークスペースの［通信の設定］で，SNMP管理アドレス設定をIPv4またはIPv6に設定します。

IPv6アドレスフォルト監視のためのネイティブICMPv6通信

IPv6アドレスまたはホスト名をシードに使用したデバイスの検出

IPv6レイヤー3隣接検出ヒントを使用したIPv6デバイスの自動検出

LLDP（Link Layer Discovery Protocol） IPv6隣接情報を使用するレイヤー2隣接検出ヒントを使用したIPv6デバイスの自動検出

IPv4，IPv6情報の統合表示

ノード，インタフェース，アドレス，サブネットおよび関連づけのインベントリビュー

IPv4デバイスとIPv6デバイス用のレイヤー2隣接ビューおよびトポロジマップ

IPv4デバイスとIPv6デバイス用のレイヤー3隣接ビューおよびトポロジマップ

インシデント，結果，根本原因分析

NNMiコンソールアクション：IPv6アドレスとノードに対するpingとtraceroute

IPv6アドレスとアドレス範囲を使用したNNMi設定

通信の設定

検出の設定

監視の設定

ノードとインタフェースグループ

インシデントの設定

IPv6インベントリとインシデント用のDTK Webサービスサポート

NNMi IPv6管理機能では，次はサポートしていません。

IPv6サブネット接続の検出

検出のためのIPv6 Pingスイープの使用

IPv6ネットワークパスビュー（Smart Path）

IPv6リンクローカルアドレス障害監視

検出シードとしてのIPv6リンクローカルアドレスの使用

14.2　NNMi IPv6管理機能を使用するための必要条件

管理サーバーの仕様およびNNMiのインストールの詳細については，「リリースノート」を参照してください。

ネイティブIPv6通信を使用するには，NNMi管理サーバーはデュアルスタックシステムであることが必要です。つまり，IPv4とIPv6両方を使用して通信するということです。

IPv6は，Windowsオペレーティングシステムではサポートされていません。IPv6をサポートするオペレーティングシステムの詳細については，「リリースノート」を参照してください。そのほかに，次の要件があります。

少なくとも1つのネットワークインタフェースでIPv4を有効化し設定する必要があります。

IPv6を有効にして管理する必要のある，IPv6ネットワークに接続する少なくとも1つのネットワークインタフェースで，リンクローカルユニキャストアドレス以外のユニキャストアドレス（例：グローバルユニキャストアドレス，ユニークローカルIPv6ユニキャストアドレス）を持つ必要があります。

NNMi管理サーバーにIPv6ルートを設定し，IPv6を使用してNNMiで検出と監視を行うデバイスとNNMiが通信できるようにする必要があります。

参考

IPv4専用のNNMi管理サーバーを使用することもできますが，IPv4/IPv6デュアルスタックデバイスをNNMiで完全に管理することはできなくなります。例えば，IPv4専用管理サーバーを使用すると，NNMiはIPv6専用デバイスの検出，IPv6シードとヒントを使用した検出，およびIPv6アドレスを持つデバイス上での障害の監視はできません。

NNMi管理サーバーで使用されるDNSサーバーは，ホスト名からIPv6アドレスおよびIPv6アドレスからホスト名を名前解決する必要があります。つまり，DNSサーバーはホスト名を128ビットIPv6アドレスにマッピングする必要があります。IPv6対応DNSサーバーが使用できない場合でも，NNMiは正しく機能しますが，NNMiではIPv6アドレスを使用するノードのDNSホスト名の判定や表示は行いません。

14.3　NNMi IPv6管理機能を使用するためのライセンス

すでに説明したように，IPv6管理機能を使用するにはNNMi Advancedライセンスを購入してインストールする必要があります。NNMi Advancedライセンスの取得とインストールの詳細については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i インストールガイド」を参照してください。

NNMi製品には，インスタントオンライセンス用パスワードが含まれています。これは一時的なものですが，有効なNNMi Advancedライセンスです。できるだけ早く，恒久ライセンスキーを入手してインストールしてください。

14.4　NNMi IPv6管理機能がサポートする環境

NNMiをサポートするオペレーティングシステム構成の詳細については，「リリースノート」を参照してください。

14.4.1　NNMi管理サーバーの種類とサポートする機能

次の表に，IPv4専用およびデュアルスタック両方のNNMi管理サーバーの機能を示します。

表14‒1　管理サーバーの機能

機能

IPv4専用

デュアルスタック

IPv4通信（SNMP，ICMP）

対応

対応

IPv6通信（SNMP，ICMPv6）

非対応

対応

デュアルスタック管理ノード

対応

対応

IPv4シードを使用した検出

対応

対応

IPv6シードを使用した検出

非対応

対応

IPv4アドレスおよびサブネットインベントリ

対応

対応

IPv6アドレスおよびサブネットインベントリ

対応

対応

SNMPを使用したインタフェースステータスとパフォーマンス

対応

対応

ICMPを使用したIPv4アドレスステータス

対応

対応

ICMPv6を使用したIPv6アドレスステータス

非対応

対応

IPv6専用管理ノード

非対応

対応

IPv4専用管理ノード

対応

対応

14.4.2　IPv6をサポートしているSNMP MIB

NNMiでは，IPv6用の次のSNMP MIBがサポートされています。

RFC 4293（現在のIETF標準）

RFC 2465（元のIETF提案）

Cisco IP-MIB

14.5　NNMiのインストールとIPv6管理機能の有効化

NNMiのインストールでは，インストールスクリプトにIPv6機能が含まれますが，これらのIPv6機能は手動で有効化する必要があります。IPv6機能を有効化するには，まずNNMi Advancedライセンスを購入して適用する必要があります。次に，nms-jboss.propertiesファイルを編集して，IPv6が機能するよう手動で設定する必要があります。

14.6　IPv6管理機能を有効にする

IPv6専用デバイスの検出やIPv6アドレスステータスの監視など，IPv6通信を必要とする機能では，NNMi管理サーバーにリンクローカルユニキャストアドレス以外のユニキャストアドレス（例：グローバルユニキャストアドレス，ユニークローカルIPv6ユニキャストアドレス）が設定されている必要があります。

次に示す手順は，IPv6機能を有効にする方法を説明しています。

NNMi Advancedライセンスのインストール

nms-jboss.propertiesファイルにあるIPv6マスタースイッチの有効化

先に進む前に，前のセクションで説明した必要条件すべてについてレビューと確認を行います。

NNMiに同梱されたインスタントオンライセンスを使用，またはNNMi Advancedライセンスをインストールする。

NNMiライセンスの取得とインストールの詳細については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i インストールガイド」を参照してください。IPv6機能は，基本NNMiライセンスでは使用できません。

nms-jboss.propertiesファイルを編集する。

次の場所を探してください。

UNIX：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

# Enable NNMi IPv6 Managementで始まるテキストを探す。

NNMiでは，各プロパティの完全な記述を用意しており，nms-jboss.propertiesファイルのコメントとして示しています。

a　NNMiでIPv6通信を有効化するには，次のプロパティのコメントを解除します。

java.net.preferIPv4Stack=false

プロパティのコメントを解除するには，行の先頭から#!文字を削除します。

b　NNMiでIPv6通信全体を有効化するには，次のプロパティのコメントを解除します。

com.hp.nnm.enableIPv6Mgmt=true

c　nms-jboss.propertiesファイルを保存して閉じます。

NNMi管理サーバーを再起動する。

a　NNMi管理サーバーでovstopコマンドを実行します。

b　NNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行します。

任意で，デュアルスタック管理ノードのSNMP管理アドレス設定を指定する。

デュアルスタック管理ノードは，IPv4またはIPv6どちらかを使用して通信できるノードです。これには，次の手順を実行します。

a　NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースの［通信の設定］をクリックします。

b　［IP バージョン設定］フィールドで，［IPv4］，［IPv6］または［Any］を選択します。

c　変更を保存します。

次のコマンドを使用して，NNMiプロセスを確認する。

ovstatus -v ovjboss

起動に成功すると，次のように表示されます。

オブジェクトマネージャ名: ovjboss
 状態:               実行中
 PID:                 <Process ID #>
 最後のメッセージ:        Initialization complete.
 終了ステータス:         -
 追加情報:
SERVICE                                 STATUS
CommunicationModelService               サービスが起動されました
CommunicationParametersStatsService     サービスが起動されました
CustomPoller                            サービスが起動されました
IslandSpotterService                    サービスが起動されました
ManagedNodeLicenseManager               サービスが起動されました
MonitoringSettingsService               サービスが起動されました
NamedPoll                               サービスが起動されました
NmsApa                                  サービスが起動されました
NmsCustomCorrelation                    サービスが起動されました
NmsDisco                                サービスが起動されました
NmsEvents                               サービスが起動されました
NmsEventsConfiguration                  サービスが起動されました
NmsExtensionNotificationService         サービスが起動されました
NmsTrapReceiver                         サービスが起動されました
NnmTrapService                          サービスが起動されました
PerformanceSpiConsumptionManager        サービスが起動されました
RbaManager                              サービスが起動されました
SpmdjbossStart                          サービスが起動されました
StagedIcmp                              サービスが起動されました
StagedSnmp                              サービスが起動されました
StatePoller                             サービスが起動されました
TrapConfigurationService                サービスが起動されました
TrapPropertiesService                   サービスが起動されました
TrustManager                            サービスが起動されました

IPv6を有効化すると，NNMiビューには，新たに検出されたノードのIPv6インベントリが表示される。

次の検出サイクルの間に，NNMiビューにはその前の検出ノードに関連するIPv6インベントリが表示されます。

スピードアップを図るには，デュアルスタックノードとわかっているノードを選択し，NNMiコンソールで［アクション］＞［ポーリング］＞［設定のポーリング］コマンドを使用します。nnmnoderediscover.ovplスクリプトを使用して，NNMi検出キューにノードを追加することもできます。詳細については，nnmnoderediscover.ovplのリファレンスページを参照してください。

NNMi管理サーバーでIPv6通信を有効化すると，NNMiはICMPv6を使用してIPv6アドレスフォルトがないかノードの監視を開始します。

14.7　IPv6管理機能を無効にする

次のどちらかの方法を使用して，管理上IPv6機能を無効化できます。

nms-jboss.propertiesファイルのIPv6マスタースイッチをオフにし，NNMiを再起動する。

NNMi Advancedライセンスを期限切れにするか，または基本NNMiライセンスに置き換える。

次のセクションでは，IPv6を無効化したあとのNNMiの動作とインベントリのクリーンアップについて説明します。

14.7.1　IPv6管理機能を無効にしたあとのIPv6監視

IPv6管理またはIPv6通信が完全に無効になると，StatePollerサービスはICMPv6によるIPv6アドレスの監視をすぐに停止します。NNMiは，これらのアドレスのIPアドレス状態を［未ポーリング］に設定します。アドレスを選択し，このアドレスに対して［アクション］＞［設定の詳細］＞［モニタリングの設定］を使用すると，関連する［モニタリングの設定］ルールで［IPアドレス障害のポーリングを有効にする］が有効になっている場合でも，NNMiは「ICMPポーリングの管理アドレス : false」と表示します。

14.7.2　IPv6管理機能を無効にしたあとのIPv6インベントリ

一度NNMiが完全にIPv6インベントリを検出すると，次の場合には，NNMiにそのインベントリを自動的に消去させることができます。

マスターIPv6スイッチをオンにしたあとで，オフにしてNNMiを再起動した。

NNMiはIPv6インベントリをすぐに削除しません。NNMiはSNMPノードのIPv6インベントリを次の検出サイクルで削除します。ただし，管理アドレスがIPv6アドレスであったノードの場合，管理アドレスがIPv6アドレスのまま残ります。また，NNMiはSNMP IPv6でないノードを削除しません。IPv6データが残ったノードは，NNMiインベントリから手動で削除する必要があります。

NNMi Advancedライセンスが期限切れ，または誰かがライセンスを削除した。

NNMiは，NNMiの基本ライセンスを使用します。基本ライセンスの管理ノードライセンス数は，すべての検出済みノードの管理を続行するのに十分な容量があります。NNMiはSNMP IPv6でないノードすべてをインベントリからすぐに削除します。NNMiはSNMPノードをすべて再検出し，IPv6データはすべて削除します。ただし，管理アドレスがIPv6アドレスであったノードの場合，管理アドレスがIPv6アドレスのまま残ります。この場合，対象ノードをNNMiインベントリから手動で削除する必要があります。

NNMi Advancedライセンスが期限切れ，または誰かがライセンスを削除した。

NNMiは，NNMi基本ライセンスを使用します。基本ライセンスの管理ノードライセンス数は，すべての検出済みノードの管理を続行するのに十分な容量がありません。NNMiはすぐに，SNMP IPv6でないノードを削除します。Licensingサービスは，ライセンスを受けたインベントリ能力を超えるSNMPノードに［非管理対象］状態のマークを付けます。NNMiはすぐに，管理対象SNMPノードから得たIPv6データを削除します。

管理対象外のSNMPノードの場合は，次の手順を実行します。

a　追加ライセンス機能をインストールします。

b　NNMiコンソールの［アクション］＞［管理モード］＞［管理］コマンドを使用して，Licensingサービスによって「非管理対象」とマークされているノードの管理モードを変更します。nnmmanagementmode.ovplスクリプトを使用して，これらのノードも管理できます。詳細については，nnmmanagementmode.ovplのリファレンスページを参照してください。

c　NNMiコンソールにある［アクション］＞［ポーリング］＞［設定のポーリング］コマンドを使用して，NNMiで検出できるようにします。nnmnoderediscover.ovplスクリプトを使用して，これらのノードも検出できます。詳細については，nnmnoderediscover.ovplのリファレンスページを参照してください。

NNMi Advancedライセンスの期限が切れた，または誰かがライセンスを削除した。NNMi基本ライセンスをインストールしなかった。

NNMiによって直ちにSNMP IPv6以外のノードがすべて削除され，残りのノードが自動的に管理対象外となります。この状況を解決するには，次の手順を実行します。

a　有効なライセンスをインストールします。

b　NNMiコンソールの［アクション］＞［管理モード］＞［管理］コマンドを使用して，Licensingサービスによって「非管理対象」とマークされているノードの管理モードを変更します。nnmmanagementmode.ovplスクリプトを使用して，これらのノードも管理できます。詳細については，nnmmanagementmode.ovplのリファレンスページを参照してください。

c　NNMiコンソールにある［アクション］＞［ポーリング］＞［設定のポーリング］コマンドを使用して，NNMiが「非管理対象」から「管理」に変更したノードを検出できるようにします。nnmnoderediscover.ovplスクリプトを使用して，これらのノードも検出できます。詳細については，nnmnoderediscover.ovplのリファレンスページを参照してください。

d　IPv6リストを作成してからIPv6インベントリを削除するには，［アクション］＞［ポーリング］＞［設定のポーリング］コマンドを使用して，各管理対象ノードから設定情報を取得します。

14.7.3　IPv6インベントリクリーンアップ時の既知の問題点

IPv6インベントリが残る場合があります。例えば，NNMiがSNMPを使用して，あるIPv6ノードを正常に管理し，次の検出の前にそのノードにアクセスできなくなったような場合です。既存の検出システムの設計上，検出プロセスはSNMPを使用した通信ができなくなったノードを更新できません。このようにして残ったノードを削除するには，通信の問題を解決してから，NNMiコンソールの［アクション］＞［ポーリング］＞［設定のポーリング］コマンドを使用してそれらのノードの設定情報を取得する必要があります。ネイティブIPv6ノードの場合，NNMiコンソールから直接ノードを削除します。

第4編　高可用性環境設定編

15　NNMiがサポートするデータの保護

この章では，ハードウェア障害の場合のNNMiデータを保護するため，NNMiがサポートしている方法について説明します。

15.1　NNMiがサポートするデータ保護の仕組み

NNMiでは，ハードウェア障害の場合にNNMiデータを保護するため，次の2つの方法をサポートしています。

アプリケーションフェイルオーバー構成

NNMiのアプリケーションフェイルオーバーでは，NNMiデータベースのトランザクションログのコピーが同一設定システムで維持され，ディザスタリカバリが提供されます。詳細については，「16.　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiを設定する」を参照してください。

高可用性（HA）クラスタでの動作

HAクラスタでNNMiを実行すると，NNMiデータベースと設定ファイルが共有ディスクに保持され，NNMi管理サーバーのほぼ100パーセントの可用性が提供されます。詳細については，「17.　高可用性クラスタにNNMiを設定する」を参照してください。

これらの方法では，現在のNNMi管理サーバーで障害が発生すると，第2システムが自動的にNNMi管理サーバーになります。

15.2　NNMiがサポートするデータ保護の仕組みの比較

NNMiがサポートするデータ保護の仕組みの比較を，次の表に示します。

表15‒1　NNMiがサポートするデータ保護の仕組みの比較

比較項目

NNMiのアプリケーションフェイルオーバー

HAクラスタで動作するNNMi

必要なソフトウェア製品

NNMi

NNMi

個別に購入するHA製品

フェイルオーバーに掛かる

時間

トランザクションログを処理する時間（通常の状態では10分〜60分）

通常の状態では5分〜30分

フェイルオーバーの透過性

部分的。

NNMi管理サーバーのIPアドレスは，スタンバイサーバーの物理アドレスに変わります。ユーザーは新しいIPアドレスで，NNMiコンソールに接続してください。

完全。

すべての接続はHAクラスタの仮想IPアドレスが使用され，これはフェイルオーバー時にも変わりません。

アクティブサーバーとスタンバイサーバーの相対的な近接性

LANまたはWAN

LANまたはWAN（一部のHA製品だけ）

グローバルネットワーク管理とのインタラクション

アプリケーションフェイルオーバー

アプリケーションフェイルオーバー用にグローバルマネージャ，リージョナルマネージャを設定できません。

HA

HA用に各グローバルマネージャ，リージョナルマネージャを設定できます。

それぞれの設定には，2つの物理システムが必要です。

グローバルマネージャまたはリージョナルマネージャがフェイルオーバーすると，NNMiは，グローバルマネージャとリージョナルマネージャ間の接続を再確立します。

NNMiのメンテナンス

修正版の適用またはバージョンアップをする前に，NNMiのアプリケーションフェイルオーバークラスタを停止する必要があります。

HAを設定解除しないで，NNMiに修正版の適用またはバージョンアップができます。

16　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiを設定する

重要なネットワーク機器の障害発生を知らせ，その障害の根本原因を示すNNMiは，多くのITプロフェッショナルから信頼を寄せられています。NNMi管理サーバーに障害が発生した場合でも，引き続きNNMiがネットワーク機器の障害発生を知らせてくれる必要があります。このニーズを満たすのがNNMiのアプリケーションフェイルオーバーで，NNMiプロセスのアプリケーションコントロールをアクティブなNNMi管理サーバーからスタンバイNNMi管理サーバーに引き渡すことで，NNMiの機能は中断なく提供されます。

16.1　アプリケーションフェイルオーバーの概要

アプリケーションフェイルオーバーは，クラスタソフトや共有ディスクなしでNNMi管理サーバーを多重化する機能です。

2台のNNMi管理サーバーをアクティブサーバーおよびスタンバイサーバーとして構成し，NNMiが稼働するアクティブサーバーに障害が発生したときに，スタンバイサーバーにNNMiを引き継ぐことでネットワーク監視を継続できます。

このアプリケーションフェイルオーバー機能は，NNMi独自のクラスタマネージャ（nnmclusterプロセス）の制御によって実現していて，クラスタソフトと連携するHA構成とは異なった特徴があります。なお，マニュアルやヘルプでは，アプリケーションフェイルオーバーの構成をNNMiクラスタ（または単にクラスタ）と表記している場合がありますので適宜読み替えてください。

アプリケーションフェイルオーバー機能は，NNMiデータベースを使用してNNMiをインストールすることで利用できるようになります。システムにアプリケーションフェイルオーバー機能を設定すると，NNMiはNNMi管理サーバーの障害を検出した場合に，スタンバイサーバーにNNMiの機能を引き渡します。

NNMiのアプリケーションフェイルオーバー設定では，次の用語と定義を使用しています。

アクティブ：ネットワーク監視を実行中のサーバー。

スタンバイ：フェイルオーバーのイベントを待機しているNNMiクラスタ内のサーバー。このサーバーはネットワーク監視を実行していません。

Cluster Member：クラスタに接続するためにJGroups技術を使用しているシステムで実行中のJavaプロセス。1つのシステムに複数のメンバーを登録できます。

Postgres：トポロジ，インシデント，設定情報などの情報を保存するためにNNMiが使用するデータベース。

Cluster Manager：アプリケーションフェイルオーバー機能でサーバーの監視と管理に使用されるnnmclusterプロセスおよびツール。

16.2　アプリケーションフェイルオーバーの基本セットアップ

アプリケーションフェイルオーバー機能を導入するには，NNMiを2つのサーバーにインストールします。ここでは，この2つのNNMi管理サーバーをアクティブサーバーとスタンバイサーバーとして説明します。通常の運用では，アクティブサーバーだけがネットワーク監視を実行します。

アクティブおよびスタンバイNNMi管理サーバーは，各NNMi管理サーバーのハートビートを監視するクラスタの一部です。アクティブサーバーに障害が発生し，そのハートビートが消失すると，スタンバイサーバーがアクティブサーバーになります。

アプリケーションフェイルオーバー機能は，次のどちらかかの方法で設定できます。

手動によるアプリケーションフェイルオーバーの設定

NNMiクラスタセットアップウィザードを使用したアプリケーションフェイルオーバーの設定

16.2.1　アプリケーションフェイルオーバーを設定するための前提条件

アプリケーションフェイルオーバーが正しく機能するには，NNMi管理サーバーが次の要件を満たしている必要があります。

NNMiを単独で使用する構成だけをサポートしています。

ほかのJP1などの関連製品と連携して使用する構成はサポートしていませんので，この場合は，クラスタソフトによるHA構成を使用してください。

両方のNNMi管理サーバーで，アクティブサーバーのホスト名とIPアドレス，スタンバイサーバーのホスト名とIPアドレスが名前解決できる必要があります。

両方のNNMi管理サーバーが同じ種類かつ同じバージョンのオペレーティングシステムを実行している必要があります。例えば，アクティブサーバーがHP-UX 11iV3を実行している場合，スタンバイサーバーもHP-UX 11iV3を実行している必要があります。

両方のNNMi管理サーバーは同じバージョン（修正版のバージョンを含む）のNNMiを実行している必要があります。例えば，アクティブサーバーでNNMi 10-10-01を実行している場合，スタンバイサーバーでも同一のNNMi 10-10-01がインストールされている必要があります。

両方のNNMi管理サーバーのsystemユーザーのパスワードが同一である必要があります。

（Windowsの場合）両方のNNMi管理サーバーはNNMiのインストール先が同一で，%NnmDataDir%および%NnmInstallDir%のシステム変数を同一の値に設定している必要があります。

両方のNNMi管理サーバーのライセンス属性（管理ノード数，NNMiかNNMi Advancedか）が同一である必要があります。例えば，ノードカウントおよびライセンス取得済みの機能が同一である必要があります。

注意事項

スタンバイサーバーにも同一のライセンスが必要です。

NNMiが初回検出の高度なステージに入るまで，アプリケーションフェイルオーバーを有効にしないでください。詳細については，「4.4　検出の評価」を参照してください。

アプリケーションフェイルオーバーが正しく機能するには，アクティブサーバーとスタンバイサーバーは相互のネットワークアクセスに制限のないことが必要です。ファイルをロックしたり，ネットワークのアクセスを制限したりするソフトウェアが原因で，NNMiの通信の問題が発生する場合があります。こうしたアプリケーションで，NNMiが使用するファイルとポートを無視するように設定します。

アクティブサーバーとスタンバイサーバーの間に，ファイアウォールを設置することは推奨しません。ファイアウォールを設置する場合は，両サーバーがすべてのポートで通信できるように設定してください。

NNMi管理サーバー内でファイアウォールを実行する場合，自サーバー内のプロセス同士の通信および相手サーバーとの通信を，すべてのポートで許可するように設定してください。アプリケーションフェイルオーバーは動的に任意のポートで通信します。

プロセス単位で通信許可を設定するファイアウォールの場合（例：Windows Firewall）は，クラスタマネージャ（nnmcluster.exe）の通信を許可してください。

ポート単位で通信許可を設定するファイアウォールの場合，次の通信を許可してください。

IPアドレス：自サーバーと相手サーバーに割り当てられたすべてのIPアドレス

ポート：すべてのポート

NNMiを，LDAPを通じてディレクトリサービスに統合する予定があり，両方のNNMi管理サーバーのパスワードがアプリケーションフェイルオーバーの構成前に暗号化されていた場合には，ldap.propertiesファイルがセカンダリNNMi管理サーバーにコピーされていることを確認してください。

このコピー処理は，セカンダリNNMi管理サーバーが初めてクラスタに追加されたあとに行われているはずです。

このコピー処理が正常に行われたかどうかを確認するには，クラスタを有効にして，5分間待ちます。次に，ldap.propertiesファイルを調べて，セカンダリNNMi管理サーバーにコピーされたことを確認します。詳細については，「16.3　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiを設定する」を参照してください。

アクティブサーバーとスタンバイサーバーのNNMiデータベースは同じパスワードが設定されている必要があります。

NNMiデータベースのパスワードを変更した場合は，アプリケーションフェイルオーバーの設定を行う前に，すべてのサーバーで同じパスワードを設定してください。

この条件を満たしたら，「16.3　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiを設定する」に示した手順を実行してください。詳細については，「付録C　NNMiが使用するポートの一覧」を参照してください。

16.2.2　アプリケーションフェイルオーバーの注意事項

アプリケーションフェイルオーバーについての注意事項を説明します。

アプリケーションフェイルオーバー構成では，サーバー停止時にはNNMiがフェイルオーバーしますが，（nnmcluster以外の）NNMiのプロセスが停止してもフェイルオーバーはしません。詳しくは「16.4.2　アプリケーションフェイルオーバーのシナリオ」を参照してください。

NNMiプロセスが停止したときにフェイルオーバーさせたい場合は，HAクラスタソフトによる HA構成を使用してください。

スタンバイサーバーが停止している場合（切り替え先がない状態）にそれを通知する機能は提供していません。

フェイルオーバー時に何らかの処理を実行するためのユーザー指定コマンドを実行する機能は提供していません。

NNMi が稼働するサーバーのIP アドレスがフェイルオーバー時に変わります。IP アドレスは引き継ぎません。このため，次の点に注意してください。

SNMP トラップの送信先は，両方のNNMi 管理サーバーに設定してください。

Web ブラウザに両方のNNMi 管理サーバーのブックマークを登録しておき，アクティブサーバー側に接続してください。

バックアップを定期的に行い，万一データが壊れた場合に備えてください。アプリケーションフェイルオーバー機能でスタンバイサーバーに複製されるデータは，バックアップの代替としては使用できません。

アプリケーションフェイルオーバー構成では，データベース部分は通常構成に比べて3倍のディスク容量が必要です。データベースの構成について「16.4.1　アプリケーションフェイルオーバーの動作」を参照してください。

16.3　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiを設定する

アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiの設定方法について説明します。

16.3.1　手動によるアプリケーションフェイルオーバーの設定

アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiを設定するには，次の手順を実行します。

マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i　インストールガイド」に記載のとおり，アクティブサーバー（サーバーX）とスタンバイサーバー（サーバーY）にNNMiをインストールする。

マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i　インストールガイド」の「3.3　NNMiのライセンスを取得する」に記載されているように，各サーバーに恒久ライセンスを導入する。

各サーバーでovstopコマンドを実行してNNMiをシャットダウンする。

nms-cluster.propertiesファイルに含まれる指示を参考にして，サーバーX（アクティブ）およびサーバーY（スタンバイ）のアプリケーションフェイルオーバー機能を設定する。

次の手順を実行します。次の手順では，ファイルのテキストブロックの行のコメント（先頭の#!）を解除し，テキストを変更することを編集と呼びます。

a　次のファイルを編集します。

Windows

%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥props¥nms-cluster.properties

UNIX

$NnmDataDir/shared/nnm/conf/props/nms-cluster.properties

b　NNMiクラスタに一意の名前を宣言します。アクティブサーバーとスタンバイサーバーが同じ名前を使用するように設定します。名前は英数字で指定してください。大小文字は区別されます。

このパラメータを指定することで，アプリケーションフェイルオーバー機能が有効化されます。

com.hp.ov.nms.cluster.name=MyCluster

c　nms-cluster.propertiesファイルのcom.hp.ov.nms.cluster.member.hostnamesパラメータに，クラスタのすべてのノードのホスト名を追加します。

com.hp.ov.nms.cluster.member.hostnames = fqdn_for_active,fqdn_for_standby

NNMiの証明書（nnm.keystoreおよびnnm.truststoreファイル，または認証機関を使用する）を設定する。

選択した方法によって，「8.3　アプリケーションフェイルオーバー機能で自己署名証明書を使用する」に示した指示，または「8.4　アプリケーションフェイルオーバー機能でCA証明書を使用する」に示した指示を実行します。

注意事項

アプリケーションフェイルオーバー機能を設定するときには，両方のノードのnnm.keystoreファイルおよびnnm.truststoreファイルをマージして，nnm.keystoreファイルおよびnnm.truststoreファイルをそれぞれ1つのファイルにする必要があります。選択した方法の指示を参照してください。

次のファイルをサーバーXからサーバーYにコピーする。

コピーする前に，アプリケーションフェイルオーバー構成を解除するときのために元のファイルをバックアップしてください。

Windows

%NnmDataDir%¥shared¥nnm¥conf¥nnmcluster¥cluster.keystore

UNIX

$NnmDataDir/shared/nnm/conf/nnmcluster/cluster.keystore

両ノード間のクラスタ通信に使用するNICを設定する。

詳細については，「16.3.3　アプリケーションフェイルオーバー通信の設定」を参照してください。

サーバーXとサーバーYの両方で次のコマンドを実行する。

nnmcluster

各サーバーに，次のように表示されます。

================== 現在のクラスタ状態 =====================
状態ID: 000000001000000005
日付/時間: 15 3 2011 - 09:37:58 (GMT+0900)
クラスタ名: ThisCluster (キー CRC:626,187,650)
自動フェールオーバー: Enabled
NNMデータベースの種類: 組み込み
NNMで設定済みのACTIVEノード: NO_ACTIVE
NNMの現在のACTIVEノード: NO_ACTIVE
クラスタメンバー:

 ローカル?  ノード タイプ 状態 OvStatus ホスト名/アドレス
-------  -------- ----- -------- ---------------------------
* REMOTE ADMIN     N/A   N/A      serverX.xxx.yyy.yourcompany.com/16.78.61.68:7800
(SELF)   ADMIN     N/A   N/A      serverY.xxx.yyy.yourcompany.com/16.78.61.71:7800
==========================================================

注意事項

コマンドを終了する場合はEnterキーを押下後，「quit」と入力してください。

画面には，サーバーXとサーバーYの両方がリストされます。両方のノードの情報が表示されない場合，それらのノードはお互いに通信していません。手順を進める前に，次のことを確認して，修正してください。

クラスタ名が，サーバーXとサーバーYで異なっているかどうか。

キーCRCが，サーバーXとサーバーYで異なっているかどうか。

サーバーXとサーバーYの両方で，次のファイルの内容を確認してください。

Windows

%NnmDataDir%¥shared¥nnm¥conf¥nnmcluster¥cluster.keystore

UNIX

$NnmDataDir/shared/nnm/conf/nnmcluster/cluster.keystore

サーバーXまたはサーバーYのファイアウォールによって，ノードの通信が妨げられているかどうか。

nnm.keystoreファイルとnnm.truststoreファイルを確実にマージしたかどうか。

com.hp.ov.nms.cluster.interfaceに指定したNICから取得できるIPアドレスとcom.hp.ov.nms.cluster.member.hostnamesに指定したホスト名から解決できるIPアドレスが一致しているかどうか。

一致していない場合は，NICから取得できるIPアドレスに解決できるホスト名をcom.hp.ov.nms.cluster.member.hostnamesに指定してください

相手サーバーの待機IPアドレスと，相手サーバーとして指定したIPアドレスが一致しているかどうか。

相手サーバーがクラスタ通信のために待機しているIPアドレスと，クラスタ通信の相手サーバーとして指定したIPアドレスが一致しているかどうかを確認してください。

クラスタ通信のために使用するポートはデフォルト7800です。

待機しているIPアドレスはnetstatコマンドで確認できます。

クラスタ通信の相手サーバーとして指定したIPアドレスは，nms-cluster.propertiesファイルのcom.hp.ov.nms.cluster.member.hostnamesパラメータで確認できます。

com.hp.ov.nms.cluster.member.hostnamesにホスト名を指定している場合は，ホスト名から解決できるIPアドレスを確認してください。

サーバーXとサーバーYで，異なるオペレーティングシステムが実行されているかどうか。

例えば，サーバーXでLinuxオペレーティングシステムが実行され，サーバーYでWindowsオペレーティングシステムが実行されている場合などです。

サーバーXとサーバーYが，異なるバージョンのNNMiを実行しているかどうか。

例えば，サーバーXがNNMi10-10を実行しており，サーバーYがNNMi10-10の修正版を実行している場合などです。

サーバーXで，NNMiクラスタマネージャを開始する。

nnmcluster -daemon

nnmcluster -daemonコマンドをNNMi管理サーバーXで実行すると，NNMiクラスタマネージャが次の起動ルーチンを実行します。

NNMi管理サーバーXをクラスタに接続します。

ほかのNNMi管理サーバーが存在しないことを検知します。

NNMi管理サーバーXはアクティブ状態に変わります。

NNMi管理サーバーX（アクティブサーバー）のNNMiサービスを開始します。

データベースのバックアップを作成します。

詳細については，nnmclusterのリファレンスページを参照してください。

サーバーXがクラスタの最初のアクティブサーバーになるまで数分待ったあと，サーバーXでnnmcluster -displayコマンドを実行する。

「ACTIVE_NNM_STARTING」または「ACTIVE_SomeOtherState」と表示されていることを確認してください。サーバーXがアクティブサーバーであることを確認するまで手順11.に進まないでください。

サーバーYでNNMiクラスタマネージャを開始する。

nnmcluster -daemon

nnmcluster -daemonコマンドをNNMi管理サーバーYで実行すると，NNMiクラスタマネージャが次の起動ルーチンを実行します。

NNMi管理サーバーYをクラスタに接続します。

NNMi管理サーバーXが存在し，アクティブな状態であることが検出されます。画面に「STANDBY_INITIALIZING」と表示されます。

NNMi管理サーバーYのデータベースバックアップが NNMi管理サーバーXのバックアップと比較されます。一致しない場合は，新しいデータベースバックアップがNNMi管理サーバーX（アクティブ）からNNMi管理サーバーY（スタンバイ）に送信されます。画面に「STANDBY_RECV_DBZIP」と表示されます。

NNMi管理サーバーYは，スタンバイ状態に該当するバックアップに最低限必要となる，トランザクションログの最小限のセットを受信します。画面に「STANDBY_RECV_TXLOGS」と表示されます。

NNMi管理サーバーYは待機状態になり，新しいトランザクションログとハートビート信号をNNMi管理サーバーXから受信し続けます。画面に「STANDBY_READY」と表示されます。

詳細については，nnmclusterのリファレンスページを参照してください。

フェイルオーバーが発生した場合，サーバーXのNNMiコンソールは機能しなくなる。サーバーXのNNMiコンソールセッションを閉じて，サーバーY（新たにアクティブになったサーバー）にサインインする。

NNMiユーザーに，サーバーX（アクティブサーバー）とサーバーY（スタンバイサーバー）への2つのブックマークを登録するように指示します。フェイルオーバーが発生すると，ユーザーはサーバーY（スタンバイNNMi管理サーバー）に接続できます。

サーバーXとサーバーYの両方にトラップを送信するように，NNMiの監視対象機器の設定を変更する。

サーバーX（アクティブ）が実行している間，サーバーXは転送されたトラップを処理し，サーバーY（スタンバイ）はそのトラップを無視します。

16.3.2　NNMiクラスタセットアップウィザードを使用したアプリケーションフェイルオーバーの設定

NNMiクラスタセットアップウィザードは，アプリケーションフェイルオーバーで使用するNNMi内のクラスタの設定プロセスを自動化します。ウィザードでは，次の操作ができます。

クラスタノードの指定および検証を行う

クラスタのプロパティおよびポートを定義する

両方のノードのnnm.keystoreおよびnnm.truststoreファイルの内容をマージして，それぞれ1つのnnm.keystoreおよびnnm.truststoreファイルにする

サポートされるWebブラウザに次のURLを入力して，クラスタセットアップウィザードを起動する。

http://<NNMiserver>:<port>/cluster

<NNMiserver>は，NNMiホストの値です。

<port>は，NNMiポートの値です。

システムの［ユーザー名］と［パスワード］を入力して［ログイン］ボタンをクリックし，NNMiにログインする。

［ローカルホスト名］と［リモートクラスタノード］の値を入力してクラスタノードを定義し，［次へ］をクリックする。

［通信結果］ページで，通信の検証結果を確認する。

エラーが発生した場合は［前へ］をクリックして問題を修正します。エラーが発生しなかった場合は［次へ］をクリックします。

［クラスタプロパティを定義］ページで，［クラスタ名］を入力して［バックアップ周期(時間)］を定義する。

［クラスタ名］は，英数字で指定してください。次に自動フェイルオーバーを有効にするかどうかを指定します。［次へ］をクリックします。

［クラスタポートを定義］ページで，［開始クラスタポート］と［ファイル転送ポート］の値を入力する。

NNMiクラスタでは，［開始クラスタポート］で始まる4個の連続したポートが使用されます。

［次へ］をクリックする。

［要約］ページで，入力した情報の概要を確認する。

戻って設定情報を変更する場合は［前へ］をクリックします。変更しない場合は［コミット］をクリックしてクラスタ設定を保存します。

最後の概要には，設定が成功したかどうかが示される。

設定が成功していない場合，［前へ］をクリックして問題を修正します。

クラスタのセットアップに成功している場合，ブラウザを閉じます。

両方のノードでovstopを実行して，両方のノードのNNMiを直ちに停止する。

両ノード間のクラスタ通信に使用するNICを設定する。

詳細については，「16.3.3　アプリケーションフェイルオーバー通信の設定」を参照してください。

両方のノードでnnmclusterコマンドを実行して，2つのノードをクラスタ構成にできることを確認する。

ノードをクラスタ構成にできない場合は，「16.3　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiを設定する」を参照してください。

nnmcluster -daemonコマンドを使用して，アクティブにするノード上のNNMiを起動する。

NNMiがACTIVEをレポートするまで待機します。詳細は「16.3　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiを設定する」を参照してください。

nnmcluster -daemonコマンドを使用して，スタンバイノードを起動する。

16.3.3　アプリケーションフェイルオーバー通信の設定

インストール時に，NNMiはシステム上のすべてのネットワークインタフェースカード（NIC）に対してクエリーを実行し，クラスタ通信に使用するNICを特定します。システムに複数のNICが存在する場合，次の手順を実行して，nnmcluster操作に使用するNIC（クラスタが通信に使用するネットワークインタフェース）を選択できます。

nnmcluster -interfacesを実行して，使用可能なすべてのインタフェースをリスト表示する。

詳細については，nnmclusterのリファレンスページを参照してください。

次のファイルを編集する。

Windows：%NnmDataDir%¥conf¥nnm¥props¥nms-cluster-local.properties

UNIX：$NnmDataDir/conf/nnm/props/nms-cluster-local.properties

次のような内容のテキストが含まれる行を見つける。

com.hp.ov.nms.cluster.interface=<値>

必要に応じて値を変更する。

インタフェースの値は，有効なインタフェースである必要があります。インタフェースの値が無効の場合は，クラスタが開始できない場合があります。

設定する値は手順1.のnnmcluster -interfacesで出力されたeth3などの値です。

Windowsの場合は，eth3などの値に続いてシステムのインタフェースの説明が表示されます。

ipconfig /allコマンドなどによって，インタフェースの説明を確認することで，使用するインタフェースとeth3などの値を対応させてください。

UNIXの場合は，インタフェースの名前が表示されます。ifconfigコマンドなどによって，使用するインタフェースの名前を確認してください。

nms-cluster-local.propertiesファイルを保存する。

com.hp.ov.nms.cluster.interfaceパラメータを使用すると，NNMiの管理者はnnmclusterの通信に使用する通信インタフェースを選択できるようになります。com.hp.ov.nms.cluster.interfaceに指定したNICから取得できるIPアドレスとcom.hp.ov.nms.cluster.member.hostnamesに指定したホスト名から解決できるIPアドレスを一致させるように設定してください。複数のIPアドレスが同一のホスト名に名前解決される環境では，com.hp.ov.nms.cluster.member.hostnamesパラメータにホスト名ではなく，アプリケーションフェイルオーバーの通信に使用するIPアドレスを設定してください。com.hp.ov.nms.cluster.member.hostnamesパラメータは，次のファイルで設定します。

Windows：%NnmDataDir%¥shared¥nnm¥conf¥props¥nms-cluster.properties

UNIX：$NnmDataDir/shared/nnm/conf/props/nms-cluster.properties

16.4　アプリケーションフェイルオーバー機能の使用

両方のNNMi管理サーバーでクラスタマネージャが実行しているため（アクティブサーバーとスタンバイサーバー），クラスタマネージャを使用してクラスタのステータスを表示できます。クラスタマネージャには3つのモードがあります。

デーモンモード：クラスタマネージャのプロセスはバックグラウンドで実行し，ovstopおよびovstartコマンドを使用してNNMiサービスを開始および停止します。

インタラクティブモード：クラスタマネージャは，NNMi管理者がクラスタの属性を表示および変更できるインタラクティブセッションを実行します。例えば，NNMi管理者はこのセッションを使用して，アプリケーションフェイルオーバー機能を有効または無効にしたり，デーモンプロセスをシャットダウンしたりできます。

コマンドラインモード：NNMi管理者は，コマンドプロンプトでクラスタの属性を表示および変更します。

詳細については，nnmclusterのリファレンスページを参照してください。

16.4.1　アプリケーションフェイルオーバーの動作

次の図は，NNMiデータベースを使用した2つのNNMi管理サーバーのアプリケーションフェイルオーバー設定を示します。この章の以降のセクションについて，この図を参照してください。

図16‒1　アプリケーションフェイルオーバーの設定（NNMiデータベース）

クラスタからスタンバイサーバーを削除し，そのサーバーをスタンドアロンサーバーとして動作させて，次にそのサーバーを再度クラスタに戻すと，データベースのエラーになる場合があります。この場合，コマンドラインから次のコマンドを実行します。

nnmcluster dbsync

NNMi 10-50には，アプリケーションフェイルオーバー内にストリーミングレプリケーション機能が含まれており，スタンバイサーバーとアクティブサーバーが同期した状態のまま，データベーストランザクションがアクティブサーバーからスタンバイサーバーに送信されます。これによって，（以前のバージョンのNNMiのように）フェイルオーバーでデータベーストランザクションログをスタンバイサーバーにインポートする必要がなくなり，スタンバイサーバーがアクティブサーバーを引き継ぐのに要する時間が大幅に短縮されます。この機能には，データベースバックアップファイルが必要な場合だけノード間で送信されるという利点もあり，データベーストランザクションファイルの通常の転送で，大きなデータベースバックアップファイルを送信する頻度が少なくなります。

アクティブサーバーとスタンバイサーバーの両方を開始すると，スタンバイサーバーはアクティブサーバーを検知してアクティブサーバーにデータベースのバックアップをリクエストしますが，ネットワーク監視は開始しません。このデータベースのバックアップは1つのZIPファイルとして保存されます。すでにスタンバイサーバーに以前のクラスタ接続から得たZIPファイルがあり，そのファイルがすでにアクティブサーバーと同期されていることを確認した場合は，ファイルは再送されません。

アクティブサーバーとスタンバイサーバーの両方が実行している間，アクティブサーバーは定期的にデータベースのトランザクションログをスタンバイサーバーに送信します。nms-cluster.propertiesファイルのcom.hp.ov.nms.cluster.timeout.archiveパラメータの値を変更すると，このデータの転送頻度を変更できます。これらのトランザクションログはスタンバイサーバーに蓄積されるため，スタンバイからアクティブになったときにすぐに利用できます。

標準のデータの転送頻度は，次のとおりです。

6時間ごとに，データベースのフルバックアップを転送します。

15分ごとに，トランザクションログ（データベースの更新情報）を転送します。なお，データベースが大量に更新された場合は，より短い間隔で転送する場合があります。

データが転送されるまでの間に更新した内容は引き継がれません。

スタンバイサーバーがアクティブサーバーからデータベースの完全バックアップを受信すると，その情報をNNMiデータベースに取り込みます。また，recovery.confファイルを作成して受信したすべてのトランザクションログを取り込んでからでないと，ほかのサービスがデータベースを使用できません。そのことをNNMiデータベースに知らせます。何らかの理由でアクティブサーバーが利用できなくなると，スタンバイサーバーはNNMiサービスを開始するovstartコマンドを実行してアクティブになります。スタンバイサーバーは，残りのNNMiサービスを開始する前に，トランザクションログをインポートします。

データベースのファイルは，次のディレクトリ下に格納されます。

Windowsの場合：%NnmDataDir%shared¥nnm¥database¥

UNIXの場合：$NnmDataDir/shared/nnm/database/

アプリケーションフェイルオーバー構成では，上のディレクトリ下に三つのディレクトリ（Postgres，Postgres_standby，Postgres_OLD）が作成されます。それぞれの用途は次のとおりです。

Postgres：稼働中またはスタンバイ用に受信したデータベース本体のデータを格納

Postgres_standby：アクティブサーバーからスタンバイサーバーへ転送・受信したデータを格納

Postgres.OLD：スタンバイサーバーがデータ受信時の旧Postgresデータを退避するために使用

アクティブサーバーに障害が発生すると，スタンバイサーバーは，ディスカバリとポーリングアクティビティを開始します。このようにシステムを切り替えることによって，障害が発生したシステムの診断と修理を行う間，NNMiはネットワークを監視およびポーリングし続けます。

注意事項

NNMiではアプリケーションフェイルオーバー構成でのフェイルオーバー後に再同期が行われるためステータスおよびインシデントの更新が遅延する可能性があります。

この再同期中に次のメッセージが表示されても問題はありません。

Causal Engineのキューサイズが大きいため，ステータスおよびインシデントの更新が遅延しています。これは，アプリケーションフェイルオーバー構成でのフェイルオーバー，バックアップの復元，または手動による再同期のあとに再同期が行われることが原因で発生する可能性があります。

16.4.2　アプリケーションフェイルオーバーのシナリオ

アクティブNNMi管理サーバーがハートビートを送信しなくなり，フェイルオーバーが発生してしまう原因には幾つかあります。

ここでは障害発生時のNNMi管理サーバーのフェイルオーバーについて，障害発生時の状況を場合分けしたシナリオを使用して説明します。

表16‒1　想定障害とシナリオの対応

想定する障害

障害の発生個所

アクティブ側

スタンバイ側

サーバー

サーバーダウン※1

シナリオ1

シナリオ6

OSの停止

シナリオ2

シナリオ6

プロセス

nnmclusterの停止

シナリオ3

シナリオ6

nnmcluster以外の停止

シナリオ5

該当なし※2

ネットワーク

相手と通信不可

シナリオ4

シナリオ4

注※1　サーバーダウンはハード障害やOS障害などで停止した場合を想定しています。

注※2　スタンバイサーバーのNNMiは停止しているため，該当する場合はありません。

(1)　フェイルオーバーが発生する場合

次のシナリオ1〜3の場合，自動フェイルオーバーが有効になっていればNNMiがスタンバイサーバーへフェイルオーバーし，NNMiのネットワーク監視が継続されます。

シナリオ1：アクティブNNMi管理サーバーに障害が発生した。

アクティブサーバーがハード障害やOS 障害によってOS のシャットダウン処理が行われないで停止した場合です。スタンバイサーバーは相手が停止したことを検知し，アクティブになって自動的にNNMiを起動し，ネットワーク監視は継続されます。元のアクティブサーバーは，起動するとスタンバイとして動作します。

シナリオ2：システム管理者がアクティブなNNMi管理サーバーをシャットダウンまたはリブートした。

アクティブサーバーがOSのシャットダウン処理を行って停止した場合です。スタンバイサーバーは相手が停止したことを検知し，アクティブになって自動的にNNMiを起動し，ネットワーク監視は継続されます。元のアクティブサーバーは，起動するとスタンバイとして動作します。

ただし，NNMi管理サーバーがUNIXオペレーティングシステムの場合は，OSの停止時に終了スクリプトが実行されると，ovstopコマンドが自動的に実行されるため，アプリケーションフェイルオーバーが無効になり，フェイルオーバーが発生しません。

シナリオ3：NNMi管理者がクラスタをシャットダウンした。

クラスタマネージャー（nnmclusterプロセス）が，管理者の操作または何らかの要因で停止した場合です。スタンバイサーバーは相手が停止したことを検知し，アクティブになって自動的にNNMiを起動し，ネットワーク監視は継続されます。

注意事項

アクティブサーバーのnnmclusterだけが何らかの要因で停止して，ほかのNNMiのプロセスが残ったまま動作している状態になった場合，シナリオ3の障害と同様の状態になり，元のアクティブサーバーと新たなアクティブサーバーの2台でNNMiが動作する状況になる場合があります。この場合は，元のアクティブサーバーのOSを再起動して回復してください。

(2)　フェイルオーバーが発生しない場合

「16.4.2(1)　フェイルオーバーが発生する場合」で挙げたシナリオに該当しない現象が起こった場合，フェイルオーバーは発生しません。例えば，次のような場合があります。

シナリオ4：アクティブNNMi管理サーバーとスタンバイNNMi管理サーバーの間のネットワーク接続に障害が発生した。

両サーバーの通信ができなくなった場合です。クラスタマネージャ（nnmcluster プロセス）の間のハートビート通信ができないため， 次の状態に陥ります。

アクティブサーバーは相手が停止したと検知し，そのまま動作します。

スタンバイサーバーも相手が停止したと検知し，アクティブとなってNNMiを起動します。

シナリオ4では，両方のNNMi管理サーバーがアクティブな状態で稼働します。ネットワークデバイスが復旧すると，2つのNNMi管理サーバーは自動的にネゴシエーションしてアクティブサーバーとして稼働するサーバーを決定し，片方のサーバーがスタンバイとなりNNMiを停止します。

なお，両方のサーバーがアクティブになる状態は，クラスタソフトでのHA構成の場合はスプリットブレインと呼ばれる問題が発生します。しかし，アプリケーションフェイルオーバーの場合は仕組みが異なるため，通信障害が回復すると次のように問題なく回復します。

通信が回復すると片方がスタンバイサーバーとなり通常の構成に回復します。

アプリケーションフェイルオーバーのデータベースは，共有ディスクを使用しないで，スタンバイ側がアクティブ側へデータベースの転送を要求してデータベースを同期する方式です。このため，両方のサーバーでNNMiが動作しても整合性に問題は発生しません。

シナリオ5：NNMiのプロセスが停止した。

何らかの要因でクラスタマネージャ（nnmclusterプロセス）以外のNNMiのプロセスが停止しても，フェイルオーバーは発生しません。

クラスタマネージャのハートビート通信によって相互にサーバーの動作監視をしていますが，自サーバー内のNNMiのプロセスの監視は行っていないため，このような動作となります。

NNMiプロセスが停止した時にフェイルオーバーさせたい場合は，クラスタソフトによるHA構成を使用してください。

シナリオ6：スタンバイサーバーで障害が発生した。

スタンバイサーバー側で，シナリオ1〜3の障害（サーバーダウン，OSの停止またはnnmclusterプロセスの停止）が発生した場合です。この場合，スタンバイサーバーがクラスタ構成のメンバーからは外れますが，アクティブサーバーのNNMiは動作し続け，NNMiによるネットワーク監視は継続できます。

注意事項

スタンバイサーバーがない状態（片系運用）になったことは通知されません。

16.4.3　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMi管理サーバーで使用するovstartおよびovstopコマンド

アプリケーションフェイルオーバーが設定されたNNMi管理サーバーでovstopコマンドおよびovstartコマンドを使用した場合，実際にはNNMiは次のコマンドを実行します。これらはNNMiの起動や停止の完了を待たないですぐに終了します。

ovstart: nnmcluster -daemon

ovstop: nnmcluster -disable -shutdown

参考

ovstopコマンドを実行すると，NNMiはスタンバイサーバーにフェイルオーバーしません。ovstopコマンドは，メンテナンスによる一時的な停止をサポートするように設計されています。フェイルオーバーを手動で行うには，ovstopコマンドに-failoverオプションを使用します。詳細については，ovstopのリファレンスページを参照してください。

ovstopコマンドを実行するとnnmclusterの-disableオプションが指定されているため，自動フェイルオーバーが無効化されますので注意してください。フェイルオーバーの有効無効を確認するにはnnmcluster -displayで「自動フェールオーバー」の項を確認します。フェイルオーバーを有効化するにはnnmcluster -enableを実行します。

ovstopコマンドに使用する次のオプションは，アプリケーションフェイルオーバークラスタに構成されたNNMi管理サーバーで使用します。

ovstop -failover：ローカルのデーモンモードのクラスタプロセスを停止し，スタンバイNNMi管理サーバーに強制的にフェイルオーバーします。以前にフェイルオーバーモードが無効にされている場合は，このコマンドで有効になります。このコマンドはnnmcluster -enable -shutdownと同等です。

ovstop -nofailover：フェイルオーバーモードを無効にし，ローカルのデーモンモードのクラスタプロセスを停止します。フェイルオーバーは行われません。このコマンドはnnmcluster -disable -shutdownと同等です。

ovstop -cluster：アクティブサーバーとスタンバイサーバーを停止し，これらをクラスタから削除します。このコマンドはnnmcluster -haltと同等です。

注意事項

UNIXオペレーティングシステムを実行しているNNMi管理サーバーでOSの停止時にNNMiの終了スクリプトが実行されると，ovstopコマンドが自動的に実行され，アプリケーションフェイルオーバーが無効になります。メンテナンス中にアプリケーションフェイルオーバーを制御するには，OSの停止コマンドを実行する前に，nnmcluster -acquireコマンドとnnmcluster -relinquishコマンドを使用してアクティブサーバーとスタンバイサーバーを目的の動作に設定します。詳細については，nnmclusterのリファレンスページを参照してください。

16.4.4　アプリケーションフェイルオーバーのインシデント

nnmclusterプロセスまたはnnmclusterコマンドを使用するユーザーが，ノードをアクティブとして開始すると，NNMiではそのたびに次のどちらかのインシデントが生成されます。

NnmClusterStartup：NNMiクラスタは，アクティブサーバーがない状態で開始されました。したがって，このサーバーはアクティブ状態で起動されました。このインシデントの重大度は「正常域」です。

NnmClusterFailover：NNMiクラスタでアクティブサーバーの障害が検出されました。そのため，スタンバイサーバーがアクティブサーバーになり，そのノードでNNMiサービスが開始されました。このインシデントの重大度は「重要警戒域」です。

16.5　フェイルオーバーの問題解決後の設定

アクティブサーバーで障害が発生し，スタンバイサーバーがアクティブサーバーとして機能している場合，以前のアクティブサーバーで問題を解決したら，目的のアクティブなクラスタノードで次のコマンドを実行して，元の状態に戻します。

nnmcluster -acquire

詳細については，nnmclusterのリファレンスページを参照してください。

16.6　アプリケーションフェイルオーバーを無効にする

アプリケーションフェイルオーバーを設定し，数日間使用したあとに，完全に無効化するとします。次の情報は，アプリケーションフェイルオーバーを完全に無効にする方法を説明しています。アプリケーションフェイルオーバークラスタに構成された，アクティブおよびスタンバイNNMi管理サーバーでのアクションを含め，次の指示に従ってください。

アクティブNNMi管理サーバーでnnmcluster -enableコマンドを実行する。

アクティブNNMi管理サーバーでnnmcluster -shutdownコマンドを実行する。

既存のスタンバイNNMi管理サーバーが新しくアクティブNNMi管理サーバーになるまで数分待つ。

新しいアクティブ（以前のスタンバイ）NNMi管理サーバーでnnmcluster -displayコマンドを実行する。

表示された結果で，ACTIVE_NNM_RUNNINGステータスを検索する。

ACTIVE_NNM_RUNNINGステータスを確認できるまで，手順4.を繰り返します。

新しいアクティブ（以前のスタンバイ）NNMi管理サーバーでnnmcluster -shutdownコマンドを実行する。

新しいアクティブ（以前のスタンバイ）でnnmcluster -displayコマンドを実行する。

コマンド実行結果でノードタイプ列がDAEMONの行がなくなるまで繰り返し実行します。

クラスタに構成されている両方のNNMi管理サーバーで，次のファイルを編集する。

Windows

%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥props¥nms-cluster.properties

UNIX

$NnmDataDir/shared/nnm/conf/props/nms-cluster.properties

両方のNNMi管理サーバーのcom.hp.ov.nms.cluster.nameオプションをコメントにし（行の先頭に#!を付ける），各ファイルを保存する。

両方のNNMi管理サーバーの次のファイルを編集する。

Windows

%NnmDataDir%shared¥nnm¥databases¥Postgres¥postgresql.conf

UNIX

$NnmDataDir/shared/nnm/databases/Postgres/postgresql.conf

postgresql.confを編集する場合は，改行コードがLF（0x0A）だけのファイルを編集できるエディタを使用してください（Windowsの場合は，メモ帳は使用しないで，ワードパットを使用する。UNIXの場合はviを使用する）。

各ファイルで，次の行を削除する。

次の例は，WindowsのNNMi管理サーバーの表示例です。サーバーによって，表示がやや異なります。

# The following lines were added by the NNM cluster.
archive_command = 'nnmcluster.exe -archive  -logCONFIG "%p" "file:/C:/ProgramData/Hitachi/Cm2NNMi/shared/nnm/databases/Postgres_standby/TxWALs_send/%f"'
archive_timeout = 900
max_wal_senders = 4
archive_mode = 'on'
wal_level = 'hot_standby'
hot_standby = 'on'
wal_keep_segments = 500
listen_addresses = 'localhost,XX.XX.XX.XX'

必ず変更を保存してください。

Windows NNMi管理サーバーの場合，［サービス(ローカル)］コンソールに移動し，各サーバーで次の手順を実行する。

a　NNM Cluster Managerの［スタートアップの種類］を［無効］に設定します。

b　NNM Process Managerの［スタートアップの種類］を［自動］に設定します。

次のトリガーファイルを作成します。このファイルは，Posgresにスタンバイモードでの実行を中止し，完全に実行するように指示します。

Windows：%NnmDataDir%tmp¥postgresTriggerFile

UNIX：$NnmDataDir/tmp/postgresTriggerFile

両方のNNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行する。

両方のNNMi管理サーバーが正常に開始したら，スタンバイおよびアクティブNNMi管理サーバーから次のディレクトリを削除する。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥databases¥Postgres_standby

UNIX：$NnmDataDir/shared/nnm/databases/Postgres_standby

参考

このディレクトリはデフォルトのディレクトリで，nms-cluster.propertiesファイルにあるcom.hp.ov.nms.cluster.archivedirパラメータの値です。この手順では，この値が変更されていないことを前提としています。nms-cluster.propertiesファイルのcom.hp.ov.nms.cluster.archivedirパラメータの値を変更した場合は，変更後の新しい値に相当するディレクトリを削除します。

スタンバイおよびアクティブNNMi管理サーバーから次のディレクトリを削除する。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥databases¥Postgres.OLD

UNIX：$NnmDataDir/shared/nnm/databases/Postgres.OLD

16.7　管理タスクとアプリケーションフェイルオーバー

次は，NNMi管理サーバーへのパッチ適用や再起動などの管理タスクを行うときに，アプリケーションフェイルオーバーを効果的に管理する方法を説明します。

16.7.1　NNMiのバージョンアップ（修正版の適用を含む）

アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMi管理サーバーをバージョンアップする場合は「22.4　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMi 10-50へのアップグレード」を参照してください。

16.7.2　NNMiの起動と停止および再起動

(1)　NNMiの起動と停止

アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiは，ovstartコマンドで起動，またはovstopコマンドで停止を行う際に，nnmclusterコマンドに置き換えられて実行します。置き換え後のコマンドは，「16.4.3　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMi管理サーバーで使用するovstartおよびovstopコマンド」を参照してください。

アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiは，起動時にサーバーがアクティブになるかスタンバイになるかが自動的に調整され，先にnnmclusterを起動したサーバーがアクティブになります。起動時の動作については，「16.4　アプリケーションフェイルオーバー機能の使用」を参照してください。

起動時の処理が完了すると次の通常運用時の状態になります。サーバーの状態は，nnmclusterコマンドをオプションなしで実行（インタラクティブモード）またはnnmcluster -displayコマンドを実行してState列の表示を参照して確認します。

＜通常運用時の状態＞

アクティブサーバー：ACTIVE_NNM_RUNNING

スタンバイサーバー：STANDBY_READY

NNMiの起動時はサーバーが上記の通常運用時の状態になることを確認してください。主なサーバーの状態には次の種類があります。

状態（Stateの表示）

役割

説明

ACTIVE_NNM_STARTING

アクティブ

NNMiの起動処理中です

ACTIVE_DB_BACKUP

アクティブ

NNMiのDBのバックアップ処理中です

ACTIVE_NNM_RUNNING

アクティブ

NNMiが稼働している状態です

STANDBY_RECV_DBZIP

スタンバイ

アクティブ側のNNMiからDBを転送中です

STANDBY_READY

スタンバイ

スタンバイとして準備完了となったNNMiの状態です

アプリケーションフェイルオーバーの運用操作，例えばアクティブとスタンバイの切り替えなどを行う場合は，通常運用時の状態になっていることを確認してから行ってください。この状態になる前にフェイルオーバーをした場合，サーバー間が正しく同期できずにNNMiの起動が失敗してACTIVE_NNM_FAILEDの状態になる場合があります。この場合は両サーバーを停止してから起動を行ってください。データベースの問題で起動できない場合は，データベースをリセットし，バックアップデータをリストアしてから再起動してください。

(2)　NNMiの再起動

スタンバイNNMi管理サーバーは，いつでも再起動でき，再起動に関する特別な指示はありません。スタンバイおよびアクティブの両方のNNMi管理サーバーを再起動する場合，アクティブNNMi管理サーバーを先に再起動します。

アクティブまたはスタンバイNNMi管理サーバーを再起動するには，次の手順を実行します。

NNMi管理サーバーでnnmcluster -disableコマンドを実行し，アプリケーションフェイルオーバー機能を無効にする。

NNMi管理サーバーを再起動する。

a　NNMi管理サーバーでovstopコマンドを実行します。

b　NNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行します。

NNMi管理サーバーでnnmcluster -enableコマンドを実行し，アプリケーションフェイルオーバー機能を有効にする。

通信障害後のアプリケーションフェイルオーバーの制御

2つのクラスタノード間の通信障害が解決したあとは，その通信障害が発生するまでに最も長時間動作していた（つまり以前にアクティブだった）NNMi管理サーバーが，アクティブサーバーに指定されます。

(3)　NNMiのフェイルオーバー

アプリケーションフェイルオーバー構成のシステムでサーバーの障害が発生した場合は，「16.4.2　アプリケーションフェイルオーバーのシナリオ」に示すように状況に応じて自動的にフェイルオーバーし，アクティブサーバーでNNMiが起動されます。

手動でアクティブサーバーを切り替えたい場合は，次の手順を実行します。

アクティブサーバーでovstop -failoverを実行する。

NNMiが停止してからクラスタマネージャ（nnmcluster）が停止し，スタンバイサーバーが新たなアクティブサーバーとなってNNMiが起動します。

手順1.を実行した状態では，操作を行った元のアクティブサーバーはクラスタ構成のメンバーから外れている。スタンバイサーバーとしてクラスタに参加するにはovstartを実行する。

ovstartは，nnmcluster -daemonに置き換えられて実行します。

16.7.3　NNMiのバックアップとリストア

(1)　NNMiのバックアップ

アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiは，通常のシステムと同様の手順でバックアップを実行できます。ただし，-forceオプション（強制的にバックアップに適した状態にする）は使用できませんので，事前にバックアップに適した状態にしてからバックアップをします。

アクティブサーバー側で，次の手順を実行してください。

バックアップに適した次の状態にする。

nnmbackup.ovplを使用する場合

オンラインバックアップの場合：NNMiサービスを起動状態にする

オフラインバックアップの場合：NNMiサービスを停止状態にする

nnmbackupembdb.ovplを使用する場合

NNMiサービスを起動状態にする

バックアップを実行する。

nnmbackup.ovplまたはnnmbackupembdb.ovplコマンドを実行します。

注意事項

バックアップは，アクティブサーバー側（オフラインバックアップでNNMiを停止する場合は，直前まで稼働していたサーバー）で行ってください。

(2)　NNMiのリストア

アクティブおよびスタンバイNNMi管理サーバーがアプリケーションフェイルオーバー構成の場合に，以前のバックアップからNNMiデータベースをリストアするには，次の手順を実行します。

アクティブNNMi管理サーバーでnnmcluster -haltコマンドを実行する。

アクティブサーバーとスタンバイサーバーの両方のNNMiが停止します。nnmclusterコマンドをオプションなしで実行（インタラクティブモード）またはnnmcluster -displayコマンドを実行し，NNMiサービスが停止したことを確認します。

アクティブおよびスタンバイNNMi管理サーバーの次のディレクトリを削除または移動する。

Windows

%NnmDataDir%shared¥nnm¥databases¥Postgres_standby

%NnmDataDir%shared¥nnm¥databases¥Postgres.OLD

UNIX

$NnmDataDir/shared/nnm/databases/Postgres_standby

$NnmDataDir/shared/nnm/databases/Postgres.OLD

アクティブNNMi管理サーバーでデータベースをリストアする。

a　アプリケーションフェイルオーバー構成の設定を一時的に解除します。

次のファイルのクラスタ名「com.hp.ov.nms.cluster.name」をコメントに（行の先頭に #! を付ける）してください。

Windows

%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥props¥nms-cluster.properties

UNIX

$NnmDataDir/shared/nnm/conf/props/nms-cluster.properties

b　通常どおり，データベースをリストアします。nnmrestore.ovplまたはnnmrestoreembdb.ovplを-forceオプションを指定して実行します。-forceオプションを指定してリストアに必要なサービスが起動したあと，リストアが実行されます。これらのコマンドについては，「18.3　NNMiデータをリストアする」を参照してください。

nnmbackup.ovplでバックアップしたデータをリストアした場合は，手順aの変更がリストアしたファイルで上書きされているおそれがあるため，もう一度手順aを実施してください。

c　アクティブNNMi管理サーバーでovstopコマンドを実行します。手順bでリストア処理のために起動したサービスが停止します。

d　アプリケーションフェイルオーバー構成を再設定します。

次のファイルでクラスタ名「com.hp.ov.nms.cluster.name」のコメントを解除（手順aで付けた#!を削除）してください。

Windows

%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥props¥nms-cluster.properties

UNIX

$NnmDataDir/shared/nnm/conf/props/nms-cluster.properties

アクティブNNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行する。

アクティブNNMi管理サーバーが新しいバックアップ（アクティブとスタンバイが同期を取るためのZIPファイル）を生成するまで待つ。

この手順が完了したことを確認するには，nnmcluster -displayコマンドを実行し，ACTIVE_NNM_RUNNINGメッセージを検索します。

スタンバイNNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行する。

スタンバイNNMi管理サーバーは新しいバックアップ（手順5.で作成されたZIPファイル）をコピーして抽出します。この手順が完了したことを確認するには，nnmcluster -displayコマンドを実行し，STANDBY_READYメッセージを検索します。

16.7.4　NNMiの設定の変更

(1)　設定の変更

アプリケーションフェイルオーバー構成で，NNMiの設定を変更する場合について説明します。

(a)　NNMiの設定ファイル

NNMiの設定ファイルを変更する場合は，アクティブサーバーとスタンバイサーバーの両方で設定変更を行い，同じ内容になるようにしてください。

注意事項

NNMiの再起動を伴う設定変更は，両方のサーバーを停止して設定変更を行ってください。

なお，NNMiの運用を停止しないで変更したい場合は，次の手順で設定変更を行ってください。各手順はnnmcluster -displayを実行して，処理が完了していることを確認しながら，次の手順に進んでください。

サーバーAでovstop -failoverを実行する。

サーバーAが停止し，サーバーBがアクティブになります。

サーバーAで設定変更を行う。

サーバーAでovstartを実行し，スタンバイとして起動する。

サーバーBでovstop -failoverを実行する。

サーバーBが停止し，サーバーAがアクティブになります。

サーバーBで設定変更を行う。

サーバーBでovstartを実行し，スタンバイとして起動する。

(b)　NNMiのデータベース

NNMiのデータベースはアクティブサーバーとスタンバイサーバーが自動的に同期を行っていますので，システム管理者の操作は不要です。

詳しい動作については，「16.4　アプリケーションフェイルオーバー機能の使用」を参照してください。

(2)　データベースのリセット

「2.8　設定をやり直す」で説明されているデータベースのリセットを行う場合，一時的にアプリケーションフェイルオーバー構成を解除する必要があります。次の手順を行ってください。

（任意）現在のNNMi設定を保存しておきたい場合は，アクティブサーバーで，次の手順を実行する。

nnmconfigexport.ovplコマンドを使用して，NNMi設定をXMLファイルに出力します。

nnmtrimincidents.ovplコマンドを使用して，NNMiインシデントをアーカイブします。

アクティブサーバーで，nnmcluster -haltコマンドを実行する。

アクティブサーバーとスタンバイサーバーの両方のNNMiが停止します。

nnmclusterコマンドをオプションなしで実行（インタラクティブモード）またはnnmcluster -displayコマンドを実行し，NNMiサービスが停止されたことを確認します。

アクティブサーバーで，NNMiのデータベースをリセットする。

a　アプリケーションフェイルオーバー構成の設定を一時的に解除します。

次のファイルのクラスタ名com.hp.ov.nms.cluster.nameをコメントに（行の先頭に #! を付ける）してください。

Windows

%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥props¥nms-cluster.properties

UNIX

$NnmDataDir/shared/nnm/conf/props/nms-cluster.properties

b　（任意）データベースのデータが削除される前に，必要に応じて次のコマンドで既存のデータベースをバックアップします。

nnmbackup.ovpl -type offline -target <backup_directory>

c　NNMiデータベースを削除して再作成します。

nnmresetembdb.ovpl -nostart

d　アクティブNNMi管理サーバーでovstopコマンドを実行します。手順cで起動したサービスが停止します。

e　アプリケーションフェイルオーバー構成を再設定します。

次のファイルでクラスタ名com.hp.ov.nms.cluster.nameのコメントを解除（手順aで付けた#!を削除）してください。

Windows

%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥props¥nms-cluster.properties

UNIX

$NnmDataDir/shared/nnm/conf/props/nms-cluster.properties

アクティブおよびスタンバイサーバーの次のディレクトリを削除または移動する。

Windows

%NnmDataDir%shared¥nnm¥databases¥Postgres_standby

%NnmDataDir%shared¥nnm¥databases¥Postgres.OLD

UNIX

$NnmDataDir/shared/nnm/databases/Postgres_standby

$NnmDataDir/shared/nnm/databases/Postgres.OLD

アクティブNNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行する。

この手順が完了したことを確認するには，nnmcluster -displayコマンドを実行し，ACTIVE_NNM_RUNNINGメッセージを検索します。

スタンバイNNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行する。

この手順が完了したことを確認するには，nnmcluster -displayコマンドを実行し，STANDBY_READYメッセージを検索します。

これでNNMiのデータベースはデフォルト設定だけになりました。

アクティブサーバーでNNMiの設定を行ってください。なお，手順1.で保存したNNMi設定をインポートするにはnnmconfigimport.ovplコマンドを使用します。

16.7.5　NNMiデータベースパスワードの変更

「16.6　アプリケーションフェイルオーバーを無効にする」を実施し，一時的にアプリケーションフェイルオーバー構成を無効にする。

それぞれのNNMi管理サーバーで，パスワードを変更する。

手順の詳細については，nnmchangeembdbpw.ovplのリファレンスページを参照してください。

「16.3.2　NNMiクラスタセットアップウィザードを使用したアプリケーションフェイルオーバーの設定」を実施し，再度アプリケーションフェイルオーバー構成を有効にする。

16.8　ネットワークレイテンシ/帯域に関する考慮

NNMiアプリケーションフェイルオーバーは，クラスタのノード間で継続的なハートビート信号を交換することによって機能します。これには，NNMiデータベース，データベーストランザクションログ，そのほかのNNMi設定ファイルなどのデータファイルの交換に使用されるネットワークチャネルが使用されます。WAN（広域ネットワーク）にNNMiアプリケーションフェイルオーバーを導入する場合，パフォーマンスが高く，レイテンシが低い接続を使用することをお勧めします。

NNMiデータベースは必ず圧縮されていますが，非常に容量が大きくなり，1GB以上に増大することがあります。また，NNMiは，ビルトインバックアップインターバル（設定パラメータ，デフォルトは6時間）の間に膨大な数のトランザクションログを生成します。各トランザクションログのサイズは数メガバイトから最大16MBになることもあります。（これらのファイルは圧縮されています）。次は，テスト環境から収集されたデータの例です。

Number of nodes managed: 15,000
Number of interfaces: 100,000
Time to complete spiral discovery of all expected nodes: 12 hours
Size of database: 850MB (compressed)
During initial discovery: ~10 transaction logs per minute (peak of ~15/min)
-------------------------------------------
10 TxLogs/minute X 12 hours = 7200 TxLogs @ ~10MB = ~72GB

これでは，ネットワークで送信するにはデータ量が多過ぎます。2つのノード間のネットワークがNNMiアプリケーションフェイルオーバーの帯域幅の要求に応じられない場合，スタンバイサーバーへのデータベースファイルの送信に遅延が発生してしまいます。このため，アクティブサーバーに障害が発生した場合，潜在的なデータ喪失の可能性が高くなります。

同様に，2つのノード間のネットワークのレイテンシが高いか信頼性が低い場合，ノード間で偽のハートビート喪失となります。例えば，ハートビート信号が直ちに応答しない場合に，スタンバイサーバーは，アクティブサーバーに障害が発生したと判断します。ハートビート喪失の検出に関与する要素には幾つかあります。NNMiは，ネットワークがアプリケーションフェイルオーバーのデータ転送の要求に応答できる限り，偽のフェイルオーバー通知を回避します。

16.8.1　アプリケーションフェイルオーバーとNNMiデータベース

アプリケーションフェイルオーバーにデータベースを使用するようにNNMiを設定すると，NNMiは次のように動作します。

アクティブサーバーがデータベースのバックアップを実行し，1つのZIPファイルにデータを保存する。

ネットワークを通して，動作1.のZIPファイルをスタンバイサーバーに送信する。

スタンバイサーバーはZIPファイルを展開し，データベースを設定して最初の起動でトランザクションログをインポートする。

アクティブサーバーのデータベースは，データベースアクティビティによって，トランザクションログを生成する。

アプリケーションフェイルオーバーでは，トランザクションログがネットワークを通してスタンバイサーバーに送信され，ディスクに蓄積される。

スタンバイサーバーがアクティブになると，NNMiが起動されて，データベースがネットワークを通してすべてのトランザクションログをインポートする。

これに掛かる時間は，ファイル数，およびそのファイルに保存されている情報の複雑さによって決まります。

スタンバイサーバーにすべてのトランザクションログがインポートされると，データベースが使用可能になり，スタンバイサーバーは残りのNNMiプロセスを開始する。

元のスタンバイサーバーがアクティブになり，動作1.がやり直しされる。

(1)　アプリケーションフェイルオーバー環境でのネットワークトラフィック

アプリケーションフェイルオーバー環境では，NNMiはアクティブサーバーからスタンバイサーバーにネットワークを介して次の項目を転送します。

データベースアクティビティ（1つのZIPファイルでのデータベースバックアップ）

トランザクションログ

それぞれのアプリケーションフェイルオーバーノードが，他方のノードが動作していることを確認するための定期的なハートビート

ファイルがアクティブサーバーのものと同期していることをスタンバイサーバーが確認できるようにするファイル比較リスト

パラメータの変更（フェイルオーバーやそのほかの有効／無効），およびクラスタでのノードの追加や除外などのイベント

データベースアクティビティとトランザクションログで，アプリケーションフェイルオーバーで使用されるネットワークトラフィックのほとんどが生成されます。ここでは，この2つの項目について説明します。

データベースアクティビティ

NNMiはすべてのデータベースアクティビティのトランザクションログを生成します。

データベースアクティビティには，NNMiのすべてが含まれます。アクティビティには，次のデータベースアクティビティが含まれますが，そのほかにも含まれるものがあります。

新しいノードの検出

ノード，インタフェース，VLAN，そのほかの管理対象オブジェクトに関する属性の検出

状態ポーリングとステータス変更

インシデント，イベント，根本原因分析

NNMiコンソールでのオペレータのアクション

データベースアクティビティを制御することはできません。例えば，ネットワークが停止すると，NNMiは多くのインシデントとイベントを生成します。このインシデントとイベントで，ネットワーク上のデバイスの状態ポーリングが開始され，NNMiでデバイスのステータスが更新されます。停止が復旧されると，ノード開始インシデントによってステータスがさらに変化します。このすべてのアクティビティによって，NNMiデータベースのエントリが更新されます。

NNMiデータベース自体はデータベースアクティビティによって拡大しますが，時間の経過とともに拡大は穏やかになり，環境でのサイズは安定します。

データベーストランザクションログ

NNMiデータベースは，空の16MBのファイルを作成してからデータベーストランザクション情報をそのファイルに書き込むことで動作します。NNMiは，15分が経過した時点か，16MBのデータがファイルに書き込まれた時点のどれかの早い時点でこのファイルを閉じて，アプリケーションフェイルオーバーで使用できるようにします。つまり，完全にアイドル状態のデータベースで，15分ごとに1つのトランザクションログファイルが生成されますが，このファイルは本質的に空です。アプリケーションフェイルオーバーでは，すべてのトランザクションログが圧縮され，空の16MBのファイルは1MB未満に圧縮されます。満杯の16MBのファイルは約8MBに圧縮されます。データベースアクティビティが多い期間は，それぞれのファイルがすぐに満杯になるため，アプリケーションフェイルオーバーによって短時間により多くのトランザクションログが生成されます。

(2)　アプリケーションフェイルオーバーのトラフィックテスト

次のテストモードでは，1分ごとにおよそ2個のトランザクションログファイルが生成され，1つのファイルの平均ファイルサイズは7MBになります。これは，それぞれのフェイルオーバーイベントで追加される5,000個のノードの検出に関連するデータベースアクティビティによるものです。このテストケースのデータベースは，最終的に約1.1GBで安定し（バックアップのZIPファイルのサイズで測定），ノードは31,000個，インタフェースは960,000個になります。

テストモード

最初の4時間でテスト担当者が5,000個のノードをNNMiにシードして，検出が安定するまで待機しました。4時間後，テスト担当者がフェイルオーバーを誘発し，スタンバイサーバーがアクティブになり，以前のアクティブサーバーがスタンバイになりました。テスト担当者はフェイルオーバー直後に約5,000個のノードをさらに追加し，また4時間待機してNNMiの検出プロセスを安定させてから，別のフェイルオーバーを誘発し，以前のアクティブサーバーに戻りました。

テスト担当者は，フェイルオーバー間の時間を，4時間，6時間，2時間というよう変更して，このサイクルを数回繰り返しました。テスト担当者は，それぞれのフェイルオーバーイベント後に，次の項目を測定します。

ノードが初めてアクティブになったときに作成されるデータベース

バックアップのZIPファイルのサイズ

トランザクションログ

ファイル総数，およびディスク容量の使用量

フェイルオーバーを誘発する直前のNNMiデータベースのノードとインタフェースの数

フェイルオーバーが完了するまでの時間

アクティブサーバーでovstopコマンドを最初に実行してから，スタンバイサーバーが完全にアクティブになってNNMiが動作するまでの時間。

結果

結果は次の表のとおりです。

表16‒2　アプリケーションフェイルオーバーのテスト結果

時間

DB.zipサイズ（単位：MB）

トランザクションのログの数

トランザクションログのサイズ（単位：GB）

ノード数

インタフェース数

フェイルオーバーの時間（単位：分）

4

6.5

50

0.3

5,000

15,000

5

8

34

500

2.5

12,000

222,000

10

12

243

500

2.5

17,000

370,000

25

16

400

500

3.5

21,500

477,000

23

20

498

500

3.5

25,500

588,000

32

26

618

1,100

7.5

30,600

776,000

30

28

840

400

2.2

30,600

791,000

31

30

887

500

2.5

30,700

800,000

16

所見

NNMiがアクティブサーバーからスタンバイサーバーにファイルを転送する場合，転送は4時間ごとに平均で約5GB，連続スループットは約350KB／秒，または2.8MB／秒になっています。

参考

このデータには，ハートビート，ファイル整合性チェック，そのほかのアプリケーションフェイルオーバー通信など，アプリケーションフェイルオーバートラフィックは含まれていません。また，パケットヘッダーなどのネットワークI／Oのオーバーヘッドも除外されています。このデータには，ネットワークで移動する各ファイルの内容の実ネットワークペイロードだけが含まれます。

NNMiのアプリケーションフェイルオーバー環境で生成されるトラフィックは非常に膨大です。アプリケーションフェイルオーバーでは，5分ごとにアクティブサーバーで新しいトランザクションログが識別され，スタンバイサーバーに送信されます。ネットワークの速度により，スタンバイサーバーではすべての新しいファイルが短時間で受信され，この5分間隔の残りの間，ネットワークはアイドル状態となることが多くなります。

アクティブサーバーとスタンバイサーバーがロールを切り替えるたびに，すなわち，スタンバイサーバーがアクティブになり，アクティブサーバーがスタンバイになるたびに，新しいアクティブサーバーは完全なデータベースバックアップを生成し，ネットワークを介して新しいスタンバイサーバーに送信します。このデータベースバックアップも定期的に発生し，デフォルトで24時間ごとにバックアップされます。NNMiは，新しいバックアップを生成するたびに，このバックアップをスタンバイサーバーに送信します。この新しいバックアップがスタンバイサーバーで使用可能になると，その24時間にNNMiが生成したすべてのトランザクションログがデータベースに反映されて，フェイルオーバー時にインポートする必要がなくなるため，フェイルオーバー時間が短縮されます。

このことによって，NNMiデータベースを使用してアプリケーションフェイルオーバーでNNMiを使用するとき，フェイルオーバー後にネットワークがどのようなパフォーマンスになるかを理解できます。

17　高可用性クラスタにNNMiを設定する

高可用性（HA）とは，構成された動作中のハードウェアおよびソフトウェアの一部に障害が発生しても中断されないサービスを提供するシステムです。HAクラスタは，フェイルオーバー発生時の機能とデータの継続性を保証するために，協調して動作するハードウェアとソフトウェアのグループ化を定義します。

この章では，HA環境で実行するNNMiを設定するためのテンプレートについて説明します。この章では，HA製品の詳細な設定手順については説明しません。NNMiに用意されているHA設定コマンドは，サポートされるHA製品用のコマンドに関するものです。HA製品固有のコマンドの代わりに，この章で説明しているNNMiのコマンドを使用できます。

17.1　HAの概念

クラスタアーキテクチャには，クラスタ内の複数のノードのプロセスとリソース用の単一のグローバルに徹底した管理ビューが備わっています。次の図に，クラスタアーキテクチャの例を示します。

図17‒1　高可用性クラスタのアーキテクチャ

クラスタ内の各ノードは，1つ以上のパブリックネットワークと1つのプライベートインターコネクト（クラスタノード間のデータ伝送用の通信チャネル）に接続されます。

HP Serviceguard，Veritas Cluster Server，Symantec Cluster Server，Windows Server Failover Clusterなどの最新のクラスタ環境では，アプリケーションはリソースの複合体として表現され，単純な操作でアプリケーションをクラスタ環境で実行できます。リソースは，クラスタ環境で動作するアプリケーションを表す，HAリソースグループに構成されます。次の図に，HAリソースグループの例を示します。

図17‒2　典型的なHAリソースグループのレイアウト

このマニュアルでは，各種のクラスタ環境内のリソースの集合を指すために，HAリソースグループという用語を使います。各HA製品では，HAリソースグループに対して，異なる名前が使われています。次の表に，このマニュアルのHAリソースグループに相当する，サポート対象のHA製品で使われている用語を示します。

表17‒1　サポート対象のHA製品でHAリソースグループに相当する名前

HA製品

略語

HAリソースグループに相当する名前

HP Serviceguard

SG，HP SG

パッケージ

Veritas Cluster Server

VCS

サービスグループ

Symantec Cluster Server

SCS

サービスグループ

Windows Server Failover Cluster

WSFC※

リソースグループ

HAモニタ

HAモニタ

サーバー

注※

WSFCは，MSFC（Microsoft Failover Cluster）と表記する場合もありますが，このマニュアルではWSFCと表記します。

表17-1のHA製品は，すべてのOSで使用できるわけではありません。

対応するクラスタソフト，そのバージョンについての詳細は，弊社ホームページからご確認ください。

17.1.1　HA用語集

次の表に，一般的なHA用語の定義を示します。

表17‒2　一般的なHA用語

用語

説明

HAリソースグループ

クラスタ環境内（HA製品下）で動作する各種リソースの集合です。

ボリュームグループ

大規模ストレージエリアを形成するよう設定された1つ以上のディスクドライブです。

論理ボリューム

ボリュームグループ内で，個別のファイルシステムまたはデバイススワップ空間として使われる任意のサイズの領域です。

プライマリクラスタノード

ソフトウェア製品が最初にインストールされるシステムであり，かつ，HAが最初に設定されるシステムです。初期セットアップでは，共有ディスクはプライマリクラスタノードにマウントされます。プライマリクラスタノードは，通常，最初のアクティブなクラスタノードになりますが，HAの設定完了後には，プライマリとしての役割を解除できます。HA設定を変更すると，ほかのノードをプライマリクラスタノードにできます。

セカンダリクラスタノード

プライマリクラスタノードでのHA設定の完了後に，HA設定に追加される任意のシステムです。

アクティブなクラスタノード

現在HAリソースグループを実行中のシステムです。

パッシブなクラスタノード

HA用に設定されているが，現在HAリソースグループを実行していないシステムです。アクティブなクラスタノードで障害が発生すると，HAリソースグループはパッシブなクラスタノードの中で利用可能なノードにフェイルオーバーし，そのノードがアクティブなクラスタノードになります。

17.1.2　NNMi HAクラスタのシナリオ

NNMi HA設定では，NNMiは各システムにインストールされ，HAリソースグループの一部になります。NNMiデータベースは独立したディスクにインストールされ，各システムで動作中のNNMiプログラムからアクセスされます（任意の時点で共有ディスクにアクセスできるのは，アクティブなクラスタノードである1つのシステムだけです）。

参考

NNMiデータベースのバックアップスクリプトとリストアスクリプトを実行できるのは，アクティブなクラスタノードだけです。

NNMiだけのシナリオ

次の図に，NNMi HAクラスタのシナリオを示します。

ノードAとノードBは，どちらも，すべてのソフトウェアがインストールされたNNMi管理サーバーであり，そのシステムで実行するNNMiプログラムが含まれています。アクティブなクラスタノードが，共有ディスクのランタイムデータにアクセスします。ほかの製品は，HAリソースグループの仮想IPアドレスを使って，NNMiに接続します。

クラスタに三つ以上のNNMiノードがある場合は，追加ノードには次の図のノードBと同様の設定を行います。

図17‒3　NNMi HAクラスタ用の基本的なシナリオ

このシナリオの実装方法については，「17.4.2　HA用にNNMiを設定する」を参照してください。

17.1.3　manページ

NNMiのmanページには，HA設定について，次の内容が含まれています。

nnm-ha

nnmhaconfigure.ovpl

nnmhaunconfigure.ovpl

nnmhadisk.ovpl

nnmhaclusterinfo.ovpl

nnmhastartrg.ovpl

nnmhastoprg.ovpl

Windowsオペレーティングシステムでは，これらのmanページはテキストファイルで提供されます。

17.2　HA用NNMiを設定するための前提条件の検証

NNMiを動作させるHAクラスタは，次の要件を満たしている必要があります。

システム構成全般について

複数のHA製品をインストールした構成ではNNMiは使用できません。NNMiがHA製品の種類を正しく認識できず正常に動作しない場合があります。

Windowsの場合：すべてのクラスタノードで，NNMiのインストール先（%NnmDataDir%と%NnmInstallDir%）を一致させてください。

UNIX（HP Serviceguard）の場合：scp -Bまたはrcpが実行可能な環境である必要があります。

リソースグループについて

NNMiは，設定するリソースグループがない状態からセットアップする必要があります。NNMiを既存のリソースグループに追加することはできません。

仮想IPアドレスおよび共有ディスクの使用がサポートされ，NNMiから使用できる構成にしてください。

共有ディスクについて

NNMiの共有データは次の場所に格納されます。ディレクトリ名に空白を含めることはできません。ディレクトリ名「NNM」は固定です。

・Windowsの場合：<ドライブ文字>:¥NNM （例 Y:¥NNM）または<ドライブ文字>:¥<任意のディレクトリ>¥NNM （例 Y:¥JP1¥NNM）

・UNIXの場合：<マウントポイント>/NNM （例 /shdsk1/NNM）

共有ディスクは，Fibre（FC-SAN），SCSI，iSCSIで接続されたストレージを使用してください。NFS接続やCIFS接続のNASなどを使う構成はNNMiではサポートしていません。

Windowsの場合：共有ディスクには，ドライブ文字を割り当てたディスクを使用してください。 [ディスクの管理]でのマウント設定やmountvolコマンドによってマウントしたディスクは使用しないでください。マニュアル上にマウントと書かれている個所はUNIXを対象とした説明です。

Windowsの場合：Microsoft Cluster Servicesを使っているWindows Server 2008またはWindows Server 2012のクラスタリングでは，ダイナミックディスクはサポートされていません。

仮想IPアドレスについて

仮想IPアドレスと仮想ホスト名は，DNSなどのネームサービスまたはhostsファイルに対して，ホスト名からIPアドレスおよび逆にIPアドレスからホスト名が変換できるように設定してください。

DNSなどのネームサービスを使う場合も，hostsファイルに仮想IPアドレスと仮想ホスト名が名前解決できるように設定してください。これは通信障害が発生してフェイルオーバーする場合に，名前解決ができないでフェイルオーバー処理が失敗することを防止するためです。

IPv6の論理IPアドレスをリソースとして設定する場合，「17.4　HAを設定する」の手順のあとに手動で追加してください。設定手順については，クラスタソフトのマニュアルなどを参照してください。

IPv6が使用できるクラスタソフトのバージョン，IPv6を使用する場合の構成，IPv6/IPv4の混在可否などは，クラスタソフトの仕様に依存します。

仮想ホスト名について

クラスタ環境構築時，仮想ホスト名はIPv4のアドレスで名前解決されるようにしてください。

17.3　HA設定の注意事項

HA設定の注意事項を次に示します。

17.3.1　関連製品を使用する場合の注意

NNMiの関連製品（JP1/Cm2/SSOやJP1/IM - EG for NNMi）を使用する場合は，次のように設定してください。

最初にNNMiをセットアップし，その後に関連製品をセットアップしてください。

NNMiと，関連製品JP1/Cm2/SSO，JP1/IM - EG for NNMi（および前提のJP1/Base）は，同一のリソースグループに登録します。

このとき，クラスタソフトに設定するリソースの依存関係は次のとおりです。

JP1/Cm2/SSOは，NNMiを前提とする依存関係を設定します。

JP1/IM - EG for NNMiは，JP1/BaseおよびNNMiを前提とする依存関係を設定します。

NNMiは，共有ディスクおよび仮想IPアドレスを前提とする依存関係を設定します。

JP1/Baseは，共有ディスクおよび仮想IPアドレスを前提とする依存関係を設定します。

HP Serviceguardに登録するパッケージは次のように設定してください。

NNMi用のパッケージに，関連製品の起動／停止／監視のコマンドを追加します。

起動コマンドは，パッケージ制御スクリプト<resource_group>.cntlのcustomer_defined_run_cmds部分に追加します。先にNNMiが起動するように設定してください。

停止コマンドは，パッケージ制御スクリプト<resource_group>.cntlのcustomer_defined_halt_cmds部分に追加します。NNMiがあとに停止するように設定してください。

監視コマンドは，監視スクリプト<resource_group>.monを編集して追加してください。

関連製品の設定方法は，それぞれのマニュアル，リリースノート，取扱説明書を参照してください。

17.3.2　設定作業や運用操作の注意

NNMiのHA構成を設定や操作する場合は，次の状態で操作してください。

操作するOSユーザーには，クラスタソフトの全操作が可能な権限を付与してください。クラスタソフトに対してNNMiのリソース作成やリソースグループの起動停止などの操作を行うため，これらの操作権限が必要です。

クラスタソフトが動作している状態で操作をしてください。NNMiのHA構成用の各種コマンドは，クラスタソフトに対し，設定や構成確認などの処理を行います。クラスタソフトが停止している場合はエラーが発生します。

マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i インストールガイド」，「JP1/Cm2/Network Node Manager i セットアップガイド」およびリリースノートに記載されている手順によってNNMiサービスを再起動する場合，特に断りのないかぎり，HAクラスタ環境ではメンテナンスモードに設定してから実行してください。

ドキュメントなどで特に断りのないかぎり，コマンド実行やローカルファイルの編集はNNMiのリソースグループがオンラインの状態で実施してください。

また，実施後3分以内にフェイルオーバーしないようにしてください。

リソースグループがオフラインの状態でコマンド実行やローカルファイルの編集を実施した場合や，実施後3分以内にフェイルオーバーした場合は，古い設定で上書きされるおそれがあります。

NNMiリソースは，障害が発生した場合にフェイルオーバーすることを想定しています。

そのため，リソースグループで障害が発生した場合は，障害が発生した系で再起動しないで，フェイルオーバーするように設定してください。

設定方法についてはクラスタソフトのヘルプなどを参照してください。

17.3.3　そのほかの注意

環境によっては，NNMiサービスの起動に10分以上掛かる場合があります。

（Solarisの場合）起動のタイムアウトが発生する場合は，「17.8.3　一般的なHAのトラブルシューティング」の「(2)　製品の起動タイムアウト」を参照してください。

（Windowsの場合）フェイルオーバークラスタ管理コンソールに表示される<resource_group>-APPの状態には，「オンライン待ち」，「オフライン待ち」が表示されません。<resource_group>-APPが待ち状態であるかどうかは，フェイルオーバークラスタ管理コンソールの次の状態が「保留中」となっていることを確認してください。

［<クラスタ名>］＞［サービスとアプリケーション］＞［<resource_group>］の［<resource_group>の概要］の状態

（Windowsの場合）資料採取ツールを実行したときにcluster.exe log /gを実行してcluster.logを作成してください。

17.4　HAを設定する

ここでは，NNMi用の新規HA設定の設定手順を説明します。

17.4.1　HA用のNNMi証明書を設定する

NNMiのインストールプロセスでは，NNMiコンソールとNNMiデータベースの間でセキュア通信が行われるよう，自己署名証明書を設定します。NNMi HAを正しく設定するプロセスでは，プライマリクラスタノードとセカンダリクラスタノードの間で自己署名証明書を共有します。HA下で実行されるNNMiでデフォルトの証明書を使用するために，追加の手順を実行する必要はありません。

NNMiの通信で別の自己署名証明書，または認証機関（CA）署名の証明書を使用する場合は，追加の手順を実行する必要があります。新しい証明書を入手してから，「8.5　自己署名証明書またはCA証明書を使用するように高可用性クラスタを設定する」に従って手順を実行します。この手順は，HA用NNMiを設定する前，または後に実行できます。

17.4.2　HA用にNNMiを設定する

ここでは，HA用にNNMiを設定する作業の流れ，および検討段階で決めておく設定情報について説明します。

HA用にNNMiを設定する場合の主な作業は，次の2つです。

NNMiデータファイルを共有ディスクにコピーする。

プライマリクラスタノードでこの作業を行います。

HA下でNNMiを実行するように，設定する。

プライマリクラスタノードでこの作業を行います。

セカンダリクラスタノードでこの作業を行います。

設定作業の流れを次に示します。

1つのHAクラスタノードを，プライマリNNMi管理サーバーとして割り当てます。これが大部分の時間にアクティブとなるノードです。プライマリクラスタノードとして設定します。次にHAクラスタ内の残りのすべてのノードをセカンダリクラスタノードとして設定します。

注意事項

HTTPS通信を使用してNNMiサーバーにアクセスする場合，プライマリクラスタノードの起動確認の前に，証明書を使用するように設定します。詳細については，「8.5　自己署名証明書またはCA証明書を使用するように高可用性クラスタを設定する」を参照してください。

参考

HA用のNNMiの設定は，複数のクラスタノードで同時には行えません。1つのクラスタノードでHA設定プロセスが完了したあと，次のクラスタノードでのHA設定プロセスを開始するというように，クラスタ環境内のすべてのノードでHA用にNNMiを設定するまで，この作業を繰り返します。

HAモニタの場合は，nnmhaconfigure.ovplを使わないで設定作業を行います。設定方法については，リリースノートを参照してください。

フェイルオーバー中にはNNMiコンソールは応答しません。フェイルオーバーが完了してから，NNMiユーザーは，サインインしてNNMiコンソールのセッションを続行してください。

(1)　NNMi HA設定情報

HA設定スクリプト（nnmhaconfigure.ovpl）は，NNMi HAリソースグループに関する情報を収集します。次の表に，プライマリクラスタノードの設定で必要になる情報を示します。設定作業を開始する前に，これらの情報を用意してください。

これらの情報は，設定作業時にHA設定スクリプト（nnmhaconfigure.ovpl）を実行して対話形式で入力します。入力要求がOSやHA製品の種類およびシステム構成に合わせて表示されますので，画面表示に従って入力してください。

表17‒3　NNMi HAプライマリクラスタノードの設定情報

HA設定項目

説明

HAリソースグループ

NNMiを含むHAクラスタのリソースグループの名前です。この名前はNNMiに対して一意であり，現在使用されていない名前にする必要があります。

（例）：nnmtest1

注記：HAリソースグループの名前に，空白を含む文字列は使用できません。

注記：名前に使用できる文字種，文字数はクラスタソフトの仕様に準じます。詳しくは，表の欄外の説明を参照してください。

注記：HAリソースグループの名前は，ほかのリソース名やリソースグループ名の部分文字列（相手の文字列の一部または全部に一致する文字列）にならないようにしてください。例えば，リソースグループtestAが存在する場合，testやestなどの名称は使用できません。

注記：HAリソースグループ作成後に名前を変更することはできません。名前を変更するには，NNMiのHA設定を解除し，新しい名称でHA設定をし直してください。

仮想ホストの名前

仮想ホストの名前です。ドメイン名を含むFQDN名ではなく短い名前を指定します。このホスト名は，HAリソースグループの仮想IPアドレスにマッピングする必要があります。仮想ホストの短い名前と仮想IPアドレスを名前解決できる必要があります。

注記：HA設定の完了後に仮想ホスト名を変更することはできません。仮想ホスト名を変更するには，NNMiのHA設定を解除し，新しい名前でHA設定をし直してください。

注記：NNMiが仮想ホストの短い名前と仮想IPアドレスを解決できない場合は，HA設定スクリプトによって，システムが不安定な状態になる可能性があります。したがって，NNMi HAの設定中にDNSが利用できない場合に備えて，予備の手段（例えば，Windowsオペレーティングシステムの場合は，%SystemRoot%¥system32¥drivers¥etc¥hostsファイルに，UNIXオペレーティングシステムの場合は，/etc/hostsファイルに，それぞれ情報を記述する）を用意しておくことをお勧めします。

仮想ホストのネットマスク

仮想ホストIPアドレスで使われるサブネットマスクです。これは，IPv4アドレスであることが必要です。

仮想ホストのネットワークインタフェース

仮想ホストIPアドレスが使われるネットワークインタフェースです。

（例）

Windowsの場合：ローカルエリア接続

HP-UXの場合：lan0

Linuxの場合：eth0

Solarisの場合：bge0

共有ファイルシステムのタイプ

HAリソースグループで使われる共有ディスクの設定タイプです。次のどちらかになります。

disk：共有ディスクは，標準のファイルシステムタイプを使う，物理的に接続されたディスクです。HA設定スクリプトは，共有ディスクを設定できます。詳細については，この表のファイルシステムタイプの欄を参照してください。

none：共有ディスクには，diskオプションで説明している設定以外のSANやNFS構成などを使います。HA設定スクリプトを実行すると，共有ディスクが設定されます。

注記：JP1/Cm2/NNMiではnoneを指定した場合の動作はサポートしていません。必ずdiskを指定してください。

ファイルシステムタイプ

（UNIXだけ）

共有ディスクのファイルシステムタイプです（共有ファイルシステムのタイプがdiskの場合）。HA設定スクリプトは，ディスクの検証方法を調べるために，この値をHA製品に渡します。

次の共有ディスクフォーマットはテスト済みです。

HP-UXの場合：vxfs

Linuxの場合：VCSまたはSCSにはext2，ext3，およびvxfs

Solarisの場合：vxfs

ディスクグループ

（UNIX，VCSまたはSCSだけ）

NNMi共有ファイルシステムのディスクグループの名前です。

（例）：shdg01

ボリュームグループ

（UNIXだけ）

NNMi共有ファイルシステムのボリュームグループの名前です。

例：vg03

論理ボリューム

（UNIX，HPSGだけ）

NNMi共有ファイルシステムの論理ボリュームの名前です。

例 lvol01

マウントするディレクトリ

（マウントポイント）

NNMiの共有ディスクをマウントするディレクトリの場所です。このマウントポイントは，すべてのシステムで同じである必要があります（つまり，各ノードでは，マウントポイントに同じ名前を使う必要があります）。Windowsの場合，<ドライブ文字> または<ドライブ文字>:¥<任意のディレクトリ> を指定します。ディレクトリ名に空白を含めることはできません。

（例）

Windowsの場合：　Y:またはY:¥JP1

UNIXの場合：　/nnmmount

注記：NNMiの共有データは，上で指定したディレクトリ直下に作成されるNNMという格納先ディレクトリ内に保存されます（格納先ディレクトリのパスを次に示します）。格納先ディレクトリ名（NNM）は固定です。

Windowsの場合：　<ドライブ文字>:¥NNMまたは <ドライブ文字>:¥<任意のディレクトリ>¥NNM

UNIXの場合：　<マウントポイント>/NNM

NNMiのHAリソースグループの名前に使える文字の種類および文字数は，クラスタの仕様に準じます。NNMi用のHAリソースグループでは，次の範囲で名称を指定してください。

Windows WSFCの場合

文字種：

英字（a-z，A-Z），数字（0-9），ハイフン（-），アンダーバー（_），ピリオド（.）

文字数：%NnmDataDir%hacluster¥<resource_group>のパス名を含む文字列全体で247文字まで

Solaris VCSまたはSolaris SCS，およびLinux VCSまたはLinux SCSの場合

文字種：

英字（a-z，A-Z），数字（0-9），ハイフン（-），アンダーバー（_）

ただし先頭は英字

文字数：255文字まで

HP-UX HP SGの場合

文字種：

英字（a-z，A-Z），数字（0-9），ハイフン（-），アンダーバー（_），ピリオド（.）

ただし先頭は英字

文字数：31文字まで

Linux HAモニタの場合

文字種：

英字（a-z，A-Z），数字（0-9）

ただし先頭は英字

文字数：8文字まで

17.4.3　HA用にNNMiを設定する（Windowsの場合）

ここでは，Windows環境でHA用にNNMiを設定する手順を説明します。

NNMiのHA設定では，新規にNNMi用のリソースグループを作成します。このため，対象のリソースグループがない状態から設定作業を行ってください。

NNMiのHA設定を行うスクリプト（nnmhaconfigure.ovpl）は，内部的にクラスタソフトに対してリソースグループや各リソースを作成する処理を行います。設定作業が完了すると，次のリソースグループが設定されます。

表17‒4　WSFCでのNNMi用リソースグループの構成

リソースの名前

リソースの種類

説明

<ネットワーク名リソース>

ネットワーク名

仮想ホスト名を制御する

<IPアドレスリソース>

IPアドレス

仮想IPアドレスを制御する

<ディスクリソース>

物理ディスク

共有ディスクを制御する

<resource_group>-APP

汎用スクリプト

NNMiの起動/停止/監視を制御する

WSFCの場合，nnmhaconfigure.ovplがcluster.exeなどのコマンドを内部的に実行して上記のリソースの設定処理を行います。

<resource_group>の部分はHAリソースグループ名に置き換わります。

リソースの依存関係は，NNMi用の汎用スクリプトリソース<resource_group>-APPの前提に，<IPアドレスリソース>，<ディスクリソース>，<ネットワーク名リソース>を設定します。

<ディスクリソース>は，WSFCの場合は手動で設定します。

(1)　WSFCの各リソースの設定内容の例

設定が完了したときのWSFCの各リソースの設定内容の例を次に示します。なお，<resource_group>の部分はHAリソースグループ名に置き換わります。

表17‒5　<ネットワーク名リソース>

項目

詳細

［全般］

リソース名：(仮想ホスト名)

リソースの種類：ネットワーク名

DNS名：(仮想ホスト名)

フルネーム：(仮想ホスト名).test.com

ネットワーク：192.168.100.0/24

IPアドレス：192.168.100.24

NetBIOS状態：OK

DNS状態：OK

kerberos状態：OK

［依存関係］

<IPアドレスリソース>

［ポリシー］

［リソースが失敗状態になった場合は，現在のノードで再起動を試みる］を有効

再起動間隔：15:00

指定期間内での再起動の試行回数：0

［再起動に失敗した場合は，このサービスまたはアプリケーションのすべてのリソースをフェールオーバーする］を有効

保留タイムアウト：03:00

［詳細なポリシー］

基本的なリソース正常性チェックの間隔［リソースの種類の標準間隔を使用する］

完全なリソース正常性チェックの間隔［リソースの種類の標準間隔を使用する］

［このリソースを別のリソース モニタで実行する］を無効

表17‒6　<IPアドレスリソース>

項目

詳細

［全般］

リソース名：<resource_group>-IP

リソースの種類：IPアドレス

ネットワーク：192.168.100.0/24

静的IPアドレス：192.168.100.24 ※

［このアドレスのNetBIOSを有効にする］を有効

［依存関係］

依存関係なし

［ポリシー］

［リソースが失敗状態になった場合は，現在のノードで再起動を試みる］を有効

再起動間隔：15:00

指定期間内での再起動の試行回数：0

［再起動に失敗した場合は，このサービスまたはアプリケーションのすべてのリソースをフェールオーバーする］を有効

保留タイムアウト：03:00

［詳細なポリシー］

基本的なリソース正常性チェックの間隔［リソースの種類の標準間隔を使用する］

完全なリソース正常性チェックの間隔［リソースの種類の標準間隔を使用する］

［このリソースを別のリソース モニタで実行する］を無効

注※　DHCPは有効にしません。

表17‒7　<ディスクリソース>

項目

詳細

［全般］

リソース名：クラスターディスク

リソースの種類：物理ディスク

ボリューム：Y:

［依存関係］

依存関係なし

［ポリシー］

［リソースが失敗状態になった場合は，現在のノードで再起動を試みる］を有効

再起動間隔：15:00

指定期間内での再起動の試行回数：0

［再起動に失敗した場合は，このサービスまたはアプリケーションのすべてのリソースをフェールオーバーする］を有効

保留タイムアウト：03:00

［詳細なポリシー］

基本的なリソース正常性チェックの間隔［リソースの種類の標準間隔を使用する］

完全なリソース正常性チェックの間隔［リソースの種類の標準間隔を使用する］

［このリソースを別のリソース モニタで実行する］を無効

表17‒8　<NNMi用の汎用スクリプトリソース>

項目

詳細

［全般］

リソース名：<resource_group>-APP

リソースの種類：汎用スクリプト

スクリプトのパス※：

%NnmDataDir%/hacluster/<resource_group>/hamscs.vbs

［依存関係］

<ネットワーク名リソース>，<IPアドレスリソース>および <ディスクリソース>

［ポリシー］

［リソースが失敗状態になった場合は，現在のノードで再起動を試みる］を有効

再起動間隔：15:00

指定期間内での再起動の試行回数：0

［再起動に失敗した場合は，このサービスまたはアプリケーションのすべてのリソースをフェールオーバーする］を有効

保留タイムアウト：03:00

［詳細なポリシー］

基本的なリソース正常性チェックの間隔［リソースの種類の標準間隔を使用する］

完全なリソース正常性チェックの間隔［リソースの種類の標準間隔を使用する］

［このリソースを別のリソース モニタで実行する］を無効

注※

スクリプトのパスは，環境変数を展開したフルパスが設定されます。

（例）

C:/ProgramData/Hitachi/Cm2NNMi/hacluster/jp1ha1/hamscs.vbs

(2)　プライマリクラスタノードでのNNMiの設定

プライマリクラスタノードで次の手順を実行します。

(a)　前準備

「17.2　HA用NNMiを設定するための前提条件の検証」の作業が完了していることを確認する。

NNMiがインストールされていない場合は，インストールします。そして，NNMiが正しく動作することを確認する。

次のコマンドを使って，NNMi設定をバックアップする。

（例）

nnmbackup.ovpl -scope all -target nnmi_backups

このコマンドの詳細については，「18.　NNMiのバックアップおよびリストアツール」を参照してください。

NNMiのクラスタ環境構成において初期状態では，プライマリクラスタノードのデータと，セカンダリクラスタノードのデータが完全に一致している必要があります。このため，ここで取得したバックアップデータを，セカンダリクラスタノードの設定手順でリストアし，データを一致させます。

(b)　データの共有ディスクへのコピー

NNMi HAリソースグループ用に，共有ディスクを用意する。

注意事項

用意した共有ディスクが，次の条件を満たすことを確認してください。

フォーマット済みである

十分な空き容量がある

ほかのリソースグループで使用されていない

管理者権限のユーザーへの「フルコントロール」，およびビルトインLocal Serviceユーザー（Usersグループ）への「読み取りと実行」の権限がある

NNMiを停止する。

%NnmInstallDir%bin¥ovstop -c

NNMiファイルを共有ディスクにコピーする。

%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhadisk.ovpl NNM -to <HA_mount_point>

注意事項

<HA_mount_point>には，共有ディスクのドライブまたは共有ディスクドライブ配下の任意のディレクトリを指定します（例 Y:またはY:¥JP1など）。

ディレクトリ名に空白を含めることはできません。

指定したパス直下に，ディレクトリ「NNM」が作成されます（例 Y:¥NNM または Y:¥JP1¥NNM）。

格納先ディレクトリ名は変更できません。

WSFCの場合は，共有ディスクの所有者になっているノードで実施する必要があります。共有ディスクをノードが所有しているかについては，フェイルオーバークラスタ管理で確認できます。

(c)　NNMiのHA設定

NNMi HAリソースグループを新規に作成する。

%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhaconfigure.ovpl NNM

このコマンドの設定項目については，「17.9.2　NNMiに付属しているHA設定スクリプト」を参照してください。

共有ディスクタイプはnoneではなく，必ずdiskを指定してください。また，共有ディスクのパスは，(b)の手順3.で指定したパスを指定してください。

（設定例）

HA設定項目は，nnmhaconfigure.ovplに対話形式で入力する項目を表示順に並べています。「17.4.2　HA用にNNMiを設定する」の表17-3の説明によって検討した内容を入力してください。

HA設定項目

設定例

HAリソースグループの名前

jp1ha1

仮想ホストの名前

jp1ha1

仮想ホストのネットワークインタフェース

ローカルエリア接続

共有ファイルシステムのタイプ

disk（必ずdiskを指定）

マウントするディレクトリ

Yドライブ

注意事項

設定コマンドを実行する前に，次の注意事項を確認してください。

既にほかのリソースグループやリソースで使われている値をnnmhaconfigure.ovplに指定すると，リソースの作成が失敗するなどエラーが発生します。ほかで使われていないことを確認してから，nnmhaconfigure.ovplを実行してください。

既に使われているリソースグループ名，IPアドレスやディスクを指定した場合，リソースを作成するために実行したクラスタソフトのコマンドがエラーとなります。エラー発生時点でnnmhaconfigure.ovplは異常終了し，それまでに作成されたリソースグループやリソースは残ったままとなります。エラーを対処してnnmhaconfigure.ovplを再実行する前に，クラスタソフトの操作で残っているリソースを削除してください。

仮想アドレスを設定するネットワークインタフェースは次を確認してください。

WSFCの場合：フェイルオーバークラスタ管理コンソールの［ネットワーク］で論理IPアドレスのネットワークアドレスを含むリソースを確認します。

（実行例）

設定例の値を指定した場合の画面表示例です。" ? "の後ろが入力する項目です。

──────────────────────────────────

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥misc¥nnm¥ha>nnmhaconfigure.ovpl NNM
質問: HA リソース グループの名前を入力してください:  ? jp1ha1

プライマリ ノードの設定が検出されました。

質問: 有効な仮想ホストの名前を入力してください:  ? jp1ha1
使用可能なネットワーク インタフェース:

ネットワーク サブネット マスク  ネットワーク インタフェース
255.255.255.0           クラスタ ネットワーク 3
255.255.255.0           クラスタ ネットワーク 1

選択可能な値:
1: クラスタ ネットワーク 3
2: クラスタ ネットワーク 1
質問: 仮想ホストのネットワーク インタフェースを入力してください:  ? 2
選択可能な値:
1: disk
2: none
質問: 共有ファイル システムのタイプを入力してください (disk，none):  ? 1
質問: ディスクをマウントするディレクトリを入力してください:  ? Y:
リソース グループを作成しています。

リソース グループ 'jp1ha1' を作成しています...

グループ             ノード          状態
-------------------- --------------- ------
jp1ha1               NNMX64-33       オフライン

リソース 'jp1ha1-Name' を作成しています...

リソース             グループ             ノード          状態
-------------------- -------------------- --------------- ------
jp1ha1-Name          jp1ha1               NNMX64-33       オフライン

リソース 'jp1ha1-Name' をリソース 'jp1ha1-IP' に依存させています...

HA 値の C:/ProgramData/Hitachi/Cm2NNMi/shared/nnm/conf/ov.conf を設定しています。
HP OpenView Process Manager サービスの自動スタートアップを無効にしています。
[SC] ChangeServiceConfig SUCCESS
注: 指定されている仮想ホスト名に一致するようにNNMi FQDNを更新しています。fqdn を jp1ha1.xxx.xxx に設定しています

ドメインを xxx.xxx に設定しています

Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.7
Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2001. All rights reserved.

新しい SSL 証明書を生成しています。

jp1ha1.xxx.xxx.selfsigned のキーストアの証明書を生成しています。
[成功]

生成された証明書をトラストストアにエクスポートしています。

証明書がファイル<temporary.cert>に保存されました。
証明書がキーストアに追加されました。

C:¥Program Files (x86)¥ Hitachi¥Cm2NNMi¥misc¥nnm¥ha>

──────────────────────────────────

WSFCの場合は，リソースグループにディスクリソースを登録し，汎用スクリプトリソースと依存関係を設定する。

ディスクリソースの登録は，フェイルオーバークラスタ管理コンソールを使用します。共有ディスクがクラスタサービスに登録されている場合の設定例を次に記載します。

フェイルオーバークラスタ管理コンソールで，<resource_group>を開きます。

［記憶域の追加］を選び，適切なディスクリソースを登録します。

<resource_group>-APPのプロパティの［依存関係］タブを開きます。

依存関係に，ディスクリソースを登録します。AND/ORはANDを指定します。

監視プロセスに異常が発生した場合，フェイルオーバーするよう<resource_group>を設定する。

WSFCの場合

<resource_group>-APPのプロパティを開き，［ポリシー］タブを押下する。

［リソースが失敗状態になった場合は，現在のノードで再起動を試みる］が選択されていることを確認し，［指定期間内での再起動の試行回数］を0に設定する。

［再起動の試みがすべて失敗した場合は，指定した時間（hh:mm）後にもう一度再起動を開始する(S)］にチェックがある場合は外してください。

注意事項

<resource_group>および<resource_group>に登録したリソースグループの設定によって，エラー発生時の動作などを指定します。各設定項目の役割についてはクラスタサービスのヘルプを参照ください。

プライマリクラスタノード上で，クラスタサービスを再起動する。

再起動によって，これまでの設定内容が反映され，NNMiの環境変数が読み込まれます。なおnet stop ClusSvc，net start ClusSvcコマンドを実行することで，サービスの起動停止ができます。

注意事項

HTTPS通信を使用してNNMiサーバーにアクセスする場合，証明書を使用するように設定します。詳細については，「8.5　自己署名証明書またはCA証明書を使用するように高可用性クラスタを設定する」を参照してください。

(d)　起動の確認

NNMi HAリソースグループを起動する。

起動コマンドは，プライマリクラスタノードで実行します。

次の起動コマンドを実行します。

%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhastartrg.ovpl NNM <resource_group>

<resource_group>が起動したことを確認します。

NNMiを正常に起動できなかった場合は，「17.8　HA設定のトラブルシューティング」を参照してください。

これで，NNMiがHA下で動作するようになりました。

注意事項

HA構成のNNMiの通常のオペレーションでは，ovstartコマンドやovstopコマンドは使わないでください。これらのコマンドは，メンテナンスを目的として操作手順に明示されている場合だけ使用します。HA構成のNNMiの起動や停止は，クラスタソフトの操作によってHAリソースグループを起動または停止するようにしてください。

(3)　セカンダリクラスタノードでのNNMiの設定

セカンダリクラスタノードでは1つのノードごとに順番に次の手順を実行します。

(a)　前準備

「17.2　HA用NNMiを設定するための前提条件の検証」の作業が完了していることを確認する。

NNMiがインストールされていない場合は，NNMiをインストールし，正しく動作することを確認する。

リストアをする。

「17.4.3(2)　プライマリクラスタノードでのNNMiの設定」の(a)の手順3.で取得したバックアップデータをセカンダリクラスタノードにリストアします。

%NnmInstallDir%bin¥nnmrestore.ovpl -force -partial -source <backup_data>

このコマンドの詳細については，「18.　NNMiのバックアップおよびリストアツール」を参照してください。

(b)　NNMiのHA設定

NNMiを停止する。

%NnmInstallDir%bin¥ovstop -c

NNMi HAリソースグループを設定する。

%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhaconfigure.ovpl NNM

コマンドの要求に応じて，HAリソースグループ名を指定します。

（実行例）

──────────────────────────────────

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥misc¥nnm¥ha>nnmhaconfigure.ovpl NNM
質問: HA リソース グループの名前を入力してください:  ? jp1ha1
セカンダリ ノードの設定が検出されました。

HP OpenView Process Manager サービスの自動スタートアップを無効にしています。
[SC] ChangeServiceConfig SUCCESS
注: 指定されている仮想ホスト名に一致するようにNNMi FQDNを更新しています。fqdn を jp1ha1.xxx.xxx に設定しています

ドメインを xxx.xxx に設定しています

Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.7
Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2001. All rights reserved.

新しい SSL 証明書を生成しています。

C:¥Program Files (x86)¥ Hitachi¥Cm2NNMi¥misc¥nnm¥ha>

──────────────────────────────────

設定が正常に行われたことを確認する。

%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhaclusterinfo.ovpl -group <resource_group> -nodes

このコマンドの出力には，指定したHAリソースグループに設定されたすべてのノードがリストされます。

セカンダリクラスタノード上で，クラスタサービスを再起動する。

再起動によって，これまでの設定内容が反映され，NNMiの環境変数が読み込まれます。なおnet stop ClusSvc，net start ClusSvcコマンドを実行することで，サービスの起動停止ができます。

任意で，プライマリクラスタノードのリソースグループをオフラインにし，セカンダリクラスタノードのリソースグループをオンラインにすることで，設定をテストする。

注意事項

作成したリソースグループについて，リソースグループおよびリソースの設定をNNMiの標準値から変更することでサービスが正常に起動しないなどの問題が発生するおそれがあります。

特に，次の設定を標準値より小さい値に変更する場合は，注意が必要です。

リソースに障害が発生したときに，Clusterサービスがリソースを再起動するまでの期間

WSFC標準インストールの場合

<resource_group>-APPのプロパティ［ポリシー］タブの保留タイムアウトの値（標準設定値30:00分）

<resource_group>-APPのDeadlockTimeoutの値（標準設定値2,700,000ミリ秒)

17.4.4　HA用にNNMiを設定する（UNIXの場合）

ここでは，UNIX環境でHA用にNNMiを設定する手順を説明します。

NNMiのHA設定では，新規にNNMi用のリソースグループを作成します。このため，対象のリソースグループがない状態から設定作業を行ってください。

NNMiのHA設定を行うスクリプト（nnmhaconfigure.ovpl）は，内部的にクラスタソフトに対してリソースグループや各リソースを作成する処理を行います。設定作業が完了すると，次のリソースグループが設定されます。

表17‒9　HP ServiceguardでのNNMi用リソースグループの構成

項目

ファイル名

パッケージ構成ファイル

/etc/cmcluster/<resource_group>/<resource_group>.conf

パッケージ制御スクリプト

/etc/cmcluster/<resource_group>/<resource_group>.cntl

監視スクリプト

/etc/cmcluster/<resource_group>/<resource_group>.mon

HPSGの場合，nnmhaconfigure.ovplが上記のパッケージの設定ファイル一式を/etc/cmcluster/<resource_group>に配置して設定処理を行います。

<resource_group>の部分はHAリソースグループ名に置き換わります。

表17‒10　Veritas Cluster ServerまたはSymantec Cluster ServerでのNNMi用リソースグループの構成

リソース名

リソースタイプ

説明

<resource_group>-ip

IP

仮想IP アドレスを制御する

<resource_group>-dg

DiskGroup

ディスクグループを制御する

<resource_group>-volume

Volume

ボリュームを制御する

<resource_group>-mount

Mount

共有ファイルシステムを制御する

<resource_group>-app

Application

NNMiの起動/停止/監視を制御する

VCSまたはSCSの場合，nnmhaconfigure.ovplがhagrpやharesなどのコマンドを内部的に実行して上記のリソースの設定処理を行います。

<resource_group>の部分はHAリソースグループ名に置き換わります。

リソースの依存関係は，Volumeの前提にDiskGruopとIP，Mountの前提にVolume，およびApplicationの前提にMountとIPがそれぞれ設定されます。

VCSまたはSCSがネットワークインタフェースを監視するリソース（VCSまたはSCSのNIC，MultiNICA，MultiNICBなど）は設定されません。必要に応じて追加設定をしてください。

NNMiの起動処理に時間が掛かりタイムアウトが発生する場合は，「17.8　HA設定のトラブルシューティング」を参照して，<resource_group>-appのOnlineTimeout設定を調整してください。

各リソースの設定内容の例を次に示します。

（例）VCSまたはSCSの設定ファイルmain.cfの定義例

<>で囲んだ部分は，nnmhaconfigure.ovplで指定した設定項目の値になります。

group <resource_group> (
  SystemList = { <node1> = 1 , <node2> = 1}
  UserStrGlobal = "NNM_INTERFACE=<virtual_host>;HA_LOCALE=<LOCALE>;HA_MOUNT_POINT=<mountpoint>"
  )

  Application <resource_group>-app (
     StartProgram = "/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmharg.ovpl NNM -start <resource_group>"
     StopProgram = "/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmharg.ovpl NNM -stop <resource_group>"
     CleanProgram = "/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmharg.ovpl NNM -clean <resource_group>"
     MonitorProgram = "/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmharg.ovpl NNM -monitor
                       <resource_group> -return 1 0"
     OnlineTimeout = 1800
     )
  DiskGroup <resource_group>-dg (
     DiskGroup = <disk_group>
     )
  IP <resource_group>-ip (
     Device = <network_interface_of_virtual_host>
     Address = "10.208.228.159"
     NetMask = "255.255.255.0"
     )
  Mount <resource_group>-mount (
     MountPoint = "<mountpoint>"
     BlockDevice = "/dev/vx/dsk/<disk_group>/<volume_group>"
     FSType = <type_of_shared_file_systems>
     FsckOpt = "-y"
     )
  Volume <resource_group>-volume (
     Volume = <volume_group>
     DiskGroup = <disk_group>
     )
  <resource_group>-app requires <resource_group>-ip
  <resource_group>-app requires <resource_group>-mount
  <resource_group>-mount requires <resource_group>-volume
  <resource_group>-volume requires <resource_group>-dg
  <resource_group>-volume requires <resource_group>-ip

表17‒11　HAモニタでのNNMi用リソースグループの構成

設定項目

設定内容（Cm2 制御スクリプト）

name （起動）

/var/opt/OV/hacluster/<resource_group>/cm2_start.sh

termcommand （停止）

/var/opt/OV/hacluster/<resource_group>/cm2_stop.sh

patolcommand （監視）

/var/opt/OV/hacluster/<resource_group>/cm2_monitor.sh

<resource_group>の部分はHAリソースグループ名に置き換わります。

注意事項

HAモニタの場合は，nnmhaconfigure.ovplを使わずに設定作業を行います。設定方法については，リリースノートを参照してください。

(1)　プライマリクラスタノードでのNNMiの設定

プライマリクラスタノードで次の手順を実行します。

(a)　前準備

「17.2　HA用NNMiを設定するための前提条件の検証」の作業が完了していることを確認する。

NNMiがインストールされていない場合は，インストールします。そして，NNMiが正しく動作することを確認する。

次のコマンドを使って，NNMi設定をバックアップする。

（例）

/opt/OV/bin/nnmbackup.ovpl -scope all -target <directory>

このコマンドの詳細については，「18.　NNMiのバックアップおよびリストアツール」を参照してください。

NNMiのクラスタ環境構成において初期状態では，プライマリクラスタノードのデータと，セカンダリクラスタノードのデータが完全に一致している必要があります。このため，ここで取得したバックアップデータを，セカンダリクラスタノードの設定手順でリストアし，データを一致させます。

(b)　データの共有ディスクへのコピー

共有ディスクのマウントポイントになるディレクトリを作成する。

共有ディスクのマウントポイントディレクトリが，ユーザーはroot，グループはsysで作成され，パーミッションには555が設定されていることを確認します。

（例）

ls -l

NNMi HAリソースグループ用に，共有ディスクを用意する。

注意事項

用意した共有ディスクが，次の条件を満たすことを確認してください。

フォーマット済みである

十分な空き容量がある

ほかのリソースグループで使用されていない

共有ディスクをアクティブ化して，マウントする。

（例）

Solaris VCSまたはSCSでディスク管理にVxVM/VxFSを使う構成の場合

vxdg import <disk_group>
vxvol -g <disk_group> startall
mount -F vxfs /dev/vx/dsk/<disk_group>/<volume_group> <HA_mount_point>

Linux VCSまたはSCSでディスク管理にVxVM/VxFSを使う構成の場合

vxdg import <disk_group>
vxvol -g <disk_group> startall
mount -t vxfs /dev/vx/dsk/<disk_group>/<volume_group> <HA_mount_point>

HP-UX HP SGの場合

vgchange -c n <volume_group>
vgchange -a y <volume_group>
mount /dev/<volume_group>/<logical_volume> <HA_mount_point>

NNMiを停止する。

/opt/OV/bin/ovstop -c

NNMiファイルを共有ディスクにコピーする。

/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhadisk.ovpl NNM -to <HA_mount_point>

注意事項

指定したマウントポイント直下に，ディレクトリ「NNM」が作成されます（<HA_mount_point>/NNM）。

格納先ディレクトリ名を変更することはできません。

共有ディスクをマウント解除し，非アクティブ化する。

（例）

VCSまたはSCSかつVxVM/VxFS使用構成の場合

umount <HA_mount_point>

vxvol -g <disk_group> stopall

vxdg deport <disk_group>

HP-UX HP SGの場合

umount <HA_mount_point>

vgchange -a n <volume_group>

vgchange -c y <volume_group>

操作時にHP SGが動作している必要があります。

(c)　NNMiのHA設定

NNMi HAリソースグループを新規に作成する。

/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhaconfigure.ovpl NNM

このコマンドの設定項目については，「17.9.2　NNMiに付属しているHA設定スクリプト」を参照してください。

共有ディスクタイプはnoneではなく，必ずdiskを指定してください。

（設定例）

HA設定項目は，nnmhaconfigure.ovplに対話形式で入力する項目を表示順に並べています。「17.4.2　HA用にNNMiを設定する」の表17-3の説明によって検討した内容を入力してください。

HA設定項目

設定例

HAリソースグループの名前

jp1ha1

仮想ホストの名前

jp1ha1

仮想ホストのネットワークインタフェース

lan0

共有ファイルシステムのタイプ

disk（必ずdiskを指定）

ディスクタイプ

vxfs

ディスクグループ（VCSまたはSCSだけ）

shdg3

ボリュームグループ

vg03

論理ボリューム（HP SGだけ）

lvol1

マウントするディレクトリ

/shdsk1

注意事項

設定コマンドを実行する前に，次の注意事項を確認してください。

HA構成のNNMiはnnmhaconfigure.ovpl実行時のロケールを使用して起動します。nnmhaconfigure.ovpl実行時に操作する画面に適切なロケール（LANG環境変数）が設定されていることを確認してください。

HP-UX HPSGの場合：ja_JP.SJISまたはja_JP.eucJP

Solaris VCSまたはSolaris SCSの場合：ja_JP.PCKまたはja_JP.eucJP

Linux VCSまたはLinux SCSの場合：ja_JP.UTF-8

HA構成の設定後にロケールを変更する場合は，「17.6　HA設定のメンテナンス」を参照してください。

すでにほかのリソースグループやリソースで使われている値をnnmhaconfigure.ovplに指定すると，リソースの作成が失敗するなどエラーが発生します。ほかで使われていないことを確認してから，nnmhaconfigure.ovplを実行してください。

すでに使われているリソースグループ名，IP アドレスやディスクを指定した場合，リソースを作成するために実行したクラスタソフトのコマンドがエラーとなります。エラー発生時点でnnmhaconfigure.ovplは異常終了し，それまでに作成されたリソースグループやリソースは残ったままとなります。エラーを対処してnnmhaconfigure.ovplを再実行する前に，クラスタソフトの操作で残っているリソースを削除してください。

nnmhaconfigure.ovpl実行時に，次のメッセージが出力される場合がありますが，内部処理でのメッセージであり問題ありません。

「ディスク グループが見つかりません。インポートを試みます。」

「Unable to perform the security token exchange with cmclconfd on node xxxxx

Cannot connect to configuration daemon (cmclconfd) on node xxxxx」

（実行例）

設定例の値を指定した場合の画面表示例です。" ? "の後ろが入力する項目です。

HPSG (HP-UX)の場合の実行例

──────────────────────────────────

# /opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhaconfigure.ovpl NNM
質問: HA リソース グループの名前を入力してください:  ? jp1ha1

プライマリ ノードの設定が検出されました。

質問: 有効な仮想ホストの名前を入力してください:  ? jp1ha1
使用可能なネットワーク インタフェース:

ネットワーク サブネット マスク  ネットワーク インタフェース
none            lan3*
192.168.69.0            lan2
10.208.69.0             lan0

選択可能な値:
1: lan3*
2: lan2
3: lan0
質問: 仮想ホストのネットワーク インタフェースを入力してください:  ? 3

選択可能な値:
1: disk
2: none
質問: 共有ファイル システムのタイプを入力してください (disk，none):  ? 1

選択可能な値:
1: vxfs
質問: ディスク タイプの名前を入力してください:  ? 1
質問: ボリューム グループの名前を入力してください:  ? vg03

選択可能な値:
1: group
2: lvol1
3: rlvol1
質問: 論理ボリュームの名前を入力してください:  ? 2
質問: ディスクをマウントするディレクトリを入力してください:  ? /shdsk1
リソース グループを作成しています。
Completed the cluster update
HA 値の /var/opt/OV/shared/nnm/conf/ov.conf を設定しています。
ブート スクリプトを削除しています。
#

──────────────────────────────────

VCSまたはSCS (Linux)の場合の実行例

──────────────────────────────────

# /opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhaconfigure.ovpl NNM
質問: HA リソース グループの名前を入力してください:  ? jp1ha1

プライマリ ノードの設定が検出されました。

質問: 有効な仮想ホストの名前を入力してください:  ? jp1ha1
情報: ネットワーク インタフェース情報の使用:

ネットワーク インタフェース: bond0
ネットワーク サブネット マスク: 255.255.255.0

選択可能な値:
1: disk
2: none
質問: 共有ファイル システムのタイプを入力してください (disk，none):  ? 1

選択可能な値:
1: vxfs
2: ext2
3: ext3
質問: ディスク タイプの名前を入力してください:  ? 1
質問: ディスク グループの名前を入力してください:  ? shdg3
ディスク グループが見つかりません。インポートを試みます。
質問: ボリューム グループの名前を入力してください:  ? shvol3
質問: ディスクをマウントするディレクトリを入力してください:  ? /shdsk1
リソース グループを作成しています。
VCS NOTICE V-16-1-10136 Group added; populating SystemList and setting the Parallel attribute recommended before adding resources
HA 値の /var/opt/OV/shared/nnm/conf/ov.conf を設定しています。
ブート スクリプトを削除しています。
注: 指定されている仮想ホスト名に一致するようにNNMi FQDNを更新しています。fqdn を jp1ha1 に設定しています。

ドメインを xxx.xxx に設定しています。

新しい SSL 証明書を生成しています。

jp1ha1.selfsigned のキーストアの証明書を生成しています。
[成功]

生成された証明書をトラストストアにエクスポートしています。

証明書がファイル<temporary.cert>に保存されました。
証明書がキーストアに追加されました。
#

──────────────────────────────────

VCSまたはSCSの場合，作成したリソースを有効化（Enabledを1に設定）する。

例

hares -modify <resource_group>-app Enabled 1

hares -modify <resource_group>-dg Enabled 1

hares -modify <resource_group>-ip Enabled 1

hares -modify <resource_group>-mount Enabled 1

hares -modify <resource_group>-volume Enabled 1

その後，VCSまたはSCSの設定を読み取り専用にして，VCSまたはSCSの設定ファイルmain.cf を出力させます。

haconf -dump -makero

VCSまたはSCSがネットワークインタフェースを監視するリソース（VCSまたはSCSのNIC，MultiNICA，MultiNICBなど）は設定されていませんので，必要に応じて追加設定をしてください。

注意事項

HTTPS通信を使用してNNMiサーバーにアクセスする場合，証明書を使用するように設定します。詳細については，「8.5　自己署名証明書またはCA証明書を使用するように高可用性クラスタを設定する」を参照してください。

(d)　起動の確認

NNMi HAリソースグループを起動する。

/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhastartrg.ovpl NNM <resource_group>

このコマンドは，HAリソースグループの起動を待たずに，プロンプトが返ってくるため，HAクラスタソフトのコマンドを使用してリソースグループの起動を確認してください。

NNMiを正常に起動できなかった場合は，「17.8　HA設定のトラブルシューティング」を参照してください。

これで，NNMiがHA下で動作するようになりました。

注意事項

HA構成のNNMiの通常のオペレーションでは，ovstartコマンドやovstopコマンドは使わないでください。これらのコマンドは，メンテナンスを目的として操作手順に明示されている場合だけ使用します。HA構成のNNMiの起動や停止は，クラスタソフトの操作によってHAリソースグループを起動または停止するようにしてください。

(2)　セカンダリクラスタノードでのNNMiの設定

セカンダリクラスタノードでは1つのノードごとに順番に次の手順を実行します。

(a)　前準備

「17.2　HA用NNMiを設定するための前提条件の検証」の作業が完了していることを確認する。

NNMiがインストールされていない場合は，NNMiをインストールし，正しく動作することを確認する。

リストアをする。

「17.4.4(1)　プライマリクラスタノードでのNNMiの設定」の(a)の手順3.で取得したバックアップデータをセカンダリクラスタノードにリストアします。

/opt/OV/bin/nnmrestore.ovpl -force -partial -source <backup_data>

このコマンドの詳細については，「18.　NNMiのバックアップおよびリストアツール」を参照してください。

(b)　NNMiのHA設定

共有ディスクのマウントポイントを作成する。

このマウントポイントでは，「17.4.4(1)　プライマリクラスタノードでのNNMiの設定」の(b)の手順1.で作成したマウントポイントと同じ名前を使う必要があります。

NNMiを停止する。

/opt/OV/bin/ovstop -c

NNMi HAリソースグループを設定する。

/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhaconfigure.ovpl NNM

コマンドの要求に応じて，HAリソースグループ名を指定します。

（実行例）

──────────────────────────────────

# /opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhaconfigure.ovpl NNM

質問: HA リソース グループの名前を入力してください:  ? jp1ha1
セカンダリ ノードの設定が検出されました。
Completed the cluster update
ブート スクリプトを削除しています。
注: 指定されている仮想ホスト名に一致するようにNNMi FQDNを更新しています。fqdn を jp1ha1.xxx.xxx に設定しています。

ドメインを .xxx.xxx に設定しています。

新しい SSL 証明書を生成しています。

#

──────────────────────────────────

VCSまたはSCSの場合，HAクラスタに設定変更を反映させる。

haconf -dump -makero

設定が正常に行われたことを確認する。

/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhaclusterinfo.ovpl -group <resource_group> -nodes

このコマンドの出力には，指定したHAリソースグループに設定されたすべてのノードがリストされます。

任意で，プライマリクラスタノードのリソースグループをオフラインにし，セカンダリクラスタノードのリソースグループをオンラインにすることで，設定をテストする。

17.5　共有NNMiデータ

HA環境で実行するNNMiは，HAクラスタ内のすべてのNNMiノード間でファイルを共有するために，各NNMiノードからアクセス可能でHA製品によって制御された共有ディスクを使う必要があります。

注意事項

共有ディスクにNFS接続やCIFS接続を使う構成はサポートしていません。

17.5.1　NNMiの共有ディスク内のデータ

NNMiをHA下で実行する場合に，共有ディスクで管理されるNNMiのデータファイルは次のとおりです。

ファイルの場所は，次のように，共有ディスク内の場所にマッピングされます。

Windowsの場合

−%NnmDataDir%は，%HA_MOUNT_POINT%¥NNM¥dataDirにマッピングされます。

UNIXの場合

−$NnmDataDirは，$HA_MOUNT_POINT/NNM/dataDirにマッピングされます。

共有ディスクに移動されるディレクトリは，次のとおりです。

Windowsの場合

−%NnmDataDir%shared¥nnm¥databases¥Postgres

組み込みデータベース。

−%NnmDataDir%log¥nnm

NNMiのロギングディレクトリ。

−%NnmDataDir%shared¥nnm¥databases¥eventdb

pmdイベントデータベース。

−%NnmInstallDir%nonOV¥jboss¥nms¥server¥nms¥data

ovjbossで使われるトランザクションストア。

UNIXの場合

−$NnmDataDir/shared/nnm/databases/Postgres

組み込みデータベース。

−$NnmDataDir/log/nnm

NNMiのロギングディレクトリ。

−$NnmDataDir/shared/nnm/databases/eventdb

pmdイベントデータベース。

−$NnmInstallDir/nonOV/jboss/nms/server/nms/data

ovjbossで使われるトランザクションストア。

これらのファイルは，nnmhadisk.ovplコマンドによって，ローカルディスクと共有ディスクの間でコピーされます。この項の手順に従って，このコマンドを実行します。コマンド構文の概要については，nnm-haのmanページを参照してください。

17.5.2　設定ファイルの複製

HA環境で実行するNNMiは，ファイルレプリケーションを使って，HAクラスタ内のすべてのNNMiノードのNNMi設定ファイルのコピーを管理します。デフォルトでは，NNMiコマンドのnnmdatareplicator.ovplが，ファイルレプリケーションを管理します。このコマンドは，ローカルディスクにある設定ファイルの更新を監視し，設定ファイルが更新された場合は共有ディスクにファイルをコピーします。フェイルオーバーが発生した場合，共有ディスクにコピーしておいた最新の設定ファイルをフェイルオーバー先のノードにコピーします。その後，NNMiの起動処理が行われます。

上記の設定ファイルの更新確認とコピー処理は，HAクラスタから定期的に実行されるNNMiの監視処理の中で行われます。このため，設定ファイル変更後のコピー処理前にノード切り替えが発生すると，変更された設定が反映されません。このような場合は，再度設定を変更してください。

nnmdatareplicator.confファイルには，データレプリケーションに含めるNNMiのフォルダとファイルを指定します。

データレプリケーションプロセスの詳細については，nnm-haのmanページを参照してください。

17.6　HA設定のメンテナンス

17.6.1　NNMiをメンテナンスモードにする

メンテナンスモードは，NNMiのメンテナンス作業を行うために一時的にフェイルオーバーを抑止する機能です。

HA環境で実行するNNMiは，HA製品によってNNMiの稼働状態が監視されていて，NNMiが停止した場合，異常発生と判定されて別ノードにフェイルオーバーをします。このため，メンテナンス作業を行うために意図的にNNMiを停止してもフェイルオーバーが発生してしまいます。

メンテナンスモードでは，NNMiの監視を抑止することによってフェイルオーバーの発生を抑止します。これによってアクティブなクラスタノード上でovstartコマンドやovstopコマンドを実行してメンテナンス作業を行うことができます。なお，パッシブなクラスタノードではovstartコマンドやovstopコマンドは絶対に実行しないでください。

注意事項

NNMiを前提としている関連製品を実行している場合，NNMiだけをメンテナンスモードにしても関連製品に異常が起きるとフェイルオーバーが発生します。この場合は，関連製品を停止またはメンテナンスモード相当の状態にしてから，NNMiをメンテナンスモードにしてください。

(1)　NNMiをメンテナンスモードにする

NNMiをメンテナンスモードにすると，NNMiの監視が無効になります。NNMiがメンテナンスモードになっていると，そのHAリソースグループのNNMiの停止や起動を行ってもフェイルオーバーは行われません。

NNMiをメンテナンスモードにするには，アクティブなクラスタノードで次のファイルを作成します。ファイルは空でかまいません。

Windowsの場合

%NnmDataDir%hacluster¥<resource_group>¥maintenance

UNIXの場合

$NnmDataDir/hacluster/<resource_group>/maintenance

(2)　NNMiのメンテナンスモードを解除する

NNMiのメンテナンスモードを解除すると，NNMiの監視が再び有効になります。NNMiを停止すると，HAリソースグループはパッシブなクラスタノードへフェイルオーバーします。

HAリソースグループのメンテナンスモードの解除は，次の手順を実行します。

NNMiが正しく実行していることを確認する。

ovstatus -c

すべてのNNMiサービスで，［実行中］状態が表示される必要があります。

メンテナンスが開始される前にアクティブだったクラスタノードから，メンテナンスファイルを削除する。

メンテナンスファイルについては，「17.6.1(1)　NNMiをメンテナンスモードにする」を参照してください。

17.6.2　HAクラスタ内のNNMiをメンテナンスする

(1)　NNMiの起動と停止

NNMiをHA下で実行している場合は，HAのメンテナンスが目的の指示がないかぎり，ovstartコマンドやovstopコマンドは，使わないでください。通常のオペレーションでは，HA製品の適切なコマンドまたはNNMiのHAコマンド（nnmhastartrg.ovplやnnmhastoprg.ovpl）を使って，HAリソースグループの起動や停止を行います。

(2)　クラスタ環境でNNMiのホスト名やIPアドレスを変更する

(a)　仮想ホスト名の変更

HA設定の完了後にNNMiの仮想ホスト名を変更することはできません。仮想ホスト名を変更するには，NNMiのHA設定を解除し，新しい仮想ホスト名でHA設定をし直してください。

(b)　仮想IPアドレスの変更

NNMi HAリソースグループの仮想IPアドレスを変更するには，アクティブなクラスタノードで次の手順を実行します。

NNMi HAリソースグループを停止する。

Windowsの場合

%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhastoprg.ovpl NNM <resource_group>

UNIXの場合

/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhastoprg.ovpl NNM <resource_group>

リソースグループの停止を待たずにプロンプトが返ってくるため，HAクラスタソフトの管理コンソールやコマンドを使用してリソースグループの停止を確認してください。

新しいIPアドレスを使うように，クラスタ設定を変更する。

Windowsの場合

クラスタの管理コンソールでIPアドレスリソースの設定を変更します。リソースグループを開き，<resource_group>-ipをダブルクリックしてパラメータタブを選択し，新しいIPアドレスを入力します。

UNIXの場合

/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhargconfigure.ovpl NNM <resource_group> -set_value <resource_group>-ip Address <new_IP_address>

（VCSまたはSCSの場合）haconf -dump -makeroを実行してHAクラスタに設定変更を反映させます。

NNMi HAリソースグループを起動する。

Windowsの場合

%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhastartrg.ovpl NNM <resource_group>

UNIXの場合

/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhastartrg.ovpl NNM <resource_group>

リソースグループの起動を待たずに，プロンプトが返ってくるため，HAクラスタソフトのコマンドを使用してリソースグループの起動を確認してください。

NNMiを正常に起動できたことを確認する。

Windowsの場合

%NnmInstallDir%bin¥ovstatus -c

UNIXの場合

/opt/OV/bin/ovstatus -c

(c)　物理ホスト名の変更

手順については，「20.5　NNMi管理サーバーのホスト名またはドメイン名を変更する」を参照してください。

(d)　物理IPアドレスの変更

手順については，「20.4　スタンドアロンのNNMi管理サーバーのIPアドレスを変更する」を参照してください。

(3)　フェイルオーバーを行わせないようにNNMiを停止する

NNMiのメンテナンスを行う必要がある場合は，アクティブなクラスタノードのNNMiを，パッシブなクラスタノードへフェイルオーバーさせないように停止できます。アクティブなクラスタノードで次の手順を実行します。

NNMiを前提としている関連製品がある場合，まず関連製品を停止またはメンテナンスモード相当の状態にする。

「17.6.1(1)　NNMiをメンテナンスモードにする」に従って，HAリソースグループをメンテナンスモードにする。

NNMiを停止する。

ovstop -c

(4)　メンテナンス後にNNMiを再起動する

フェイルオーバーしないようにNNMiを停止した場合は，次の手順を実行して，NNMiとHA監視を再起動します。

NNMiを起動する。

ovstart -c

NNMiを正常に起動できたことを確認する。

ovstatus -c

すべてのNNMiサービスで，［実行中］状態が表示される必要があります。

「17.6.1(2)　NNMiのメンテナンスモードを解除する」に従って，HAリソースグループのメンテナンスモードを解除する。

NNMiの関連製品を停止またはメンテナンスモード相当の状態にしていた場合は，元の状態に戻す。

(5)　HA構成のNNMiのバックアップ

(a)　オンラインバックアップ

オンラインバックアップを行う場合は，アクティブなクラスタノードで共有ディスクにアクセスできることを確認してから，通常のバックアップ手順を実施してください。

(b)　オフラインバックアップ

HA構成のNNMiのオフラインバックアップデータを取得する場合は，次の手順を実施します。手順に記載しているメンテナンスモードについては「17.6.1　NNMiをメンテナンスモードにする」を参照してください。

HAクラスタ内のアクティブなクラスタノードを特定する。

Windowsの場合

%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhaclusterinfo.ovpl -group <resource_group> -activeNode

UNIXの場合

/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhaclusterinfo.ovpl -group <resource_group> -activeNode

アクティブなクラスタノードをメンテナンスモードにする。

NNMiを停止する。

ovstop -c

HA製品の操作で共有ディスクがオンラインであることを確認する。オフラインであればオンラインに変更する。

共有ディスクにアクセスできることを確認したあと，nnmbackup.ovplコマンドを実行してオフラインバックアップを実施し，バックアップデータを取得する。

NNMiを起動させる。

ovstart -c

NNMiの起動が完了するのを待ちます。

NNMiサービス起動後，メンテナンスモードを解除する。

(6)　HA構成のNNMiのリストア

バックアップデータをリストアするときは次の手順を実施します。手順に記載しているメンテナンスモードについては「17.6.1　NNMiをメンテナンスモードにする」を参照してください。

注意事項

シングル構成のNNMiで取得したバックアップデータをクラスタ構成のNNMiにリストアしないでください。

クラスタとして正常に動作し，NNMiがHA構成に設定されている状態にする。

例えば，ハードウェア障害などでシステムの一部または全体が失われた場合，NNMiがHA構成として動作できる状態にシステムを復旧してください。

リストアを実施するノードをアクティブなクラスタノードにする。

アクティブなクラスタノードをメンテナンスモードにする。

リストアを実施する。

nnmbackup.ovplコマンドで取得したバックアップデータの場合

nnmrestore.ovplコマンドを使用してリストアを実施してください。

nnmbackupembdb.ovplコマンドで取得したバックアップデータの場合

nnmrestoreembdb.ovplコマンドを使用してリストアを実施してください。

注意事項

別ノードで取得したバックアップデータを使用して，nnmrestore.ovplコマンドでリストアを実行する場合は，別ノードのライセンスが適用されないよう，-licオプションを付与しないでください。

NNMiを起動する。

ovstart -c

メンテナンスモードを解除する。

nnmrestore.ovplコマンドでのリストアを行う場合は，残りすべてのノードで手順2.〜手順6.を実施する。

この手順は各ノードのローカルディスク上の設定ファイルを同じ状態にするために行います。同じバックアップデータを使ってリストアを行ってください。

なお，nnmrestoreembdb.ovplコマンドでのリストアは共有ディスク上のデータベースへのリストアを行うため，任意の1つのノードだけで実施してください。

(7)　ロケールの変更

HA 構成構築後，ロケールを変更したい場合は次の手順を実施してください（HP-UX，Solarisの場合だけ）。

NNMi HAリソースグループを停止する。

/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhastoprg.ovpl NNM <resource_group>

上のコマンドを実行後，HA クラスタソフトのコマンドを使用してリソースグループの停止を確認してください。

次のコマンドを実行する。

/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhaclusterinfo.ovpl -config NNM -set HA_LOCALE <LANG>

<LANG>は下記のどちらかを指定してください

HP-UX HPSGの場合：ja_JP.SJIS またはja_JP.eucJP

Solaris VCSまたはSolaris SCSの場合：ja_JP.PCK またはja_JP.eucJP

NNMi HAリソースグループを起動する。

/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhastartrg.ovpl NNM <resource_group>

HA クラスタソフトのコマンドを使用してリソースグループの起動を確認してください。

NNMi を正常に起動できたことを確認する。

/opt/OV/bin/ovstatus -c

(8)　データベースの初期化

HAクラスタ内のアクティブなクラスタノードを特定する。

Windowsの場合

%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhaclusterinfo.ovpl -group <resource_group> -activeNode

UNIXの場合

/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhaclusterinfo.ovpl -group <resource_group> -activeNode

アクティブなクラスタノードをメンテナンスモードにする。

共有ディスクにアクセスできることを確認する。

nnmresetembdb.ovplコマンドを引数なしで実行して，データベースを初期化する。

Windowsの場合

%NnmInstallDir%bin¥nnmresetembdb.ovpl

UNIXの場合

/opt/OV/bin/nnmresetembdb.ovpl

ovstatus -cを実行し，NNMiサービスが起動していることを確認する。

メンテナンスモードを解除する。

17.7　HAクラスタ内のNNMiの設定を解除する

NNMiノードをHAクラスタから削除する手順には，NNMiのインスタンスのHA設定を解除する手順も含まれます。設定を解除すると，NNMiのインスタンスをスタンドアロン管理サーバーとして実行できます。また，そのノードからNNMiをアンインストールできます。

高可用性用のNNMiの設定を維持するには，HAクラスタに，実行中の1つのNNMiノードと，少なくとも，1つのパッシブなクラスタノードが必要です。HAクラスタからNNMiを完全に削除するには，クラスタ内のすべてのノードでHA機能の設定を解除します。

HAクラスタのNNMiの設定を完全に解除するには，次の順序で解除作業をしてください。

17.7.1 アクティブなクラスタノードの特定

17.7.2 パッシブなクラスタノードでの設定解除

17.7.3 アクティブなクラスタノードでの設定解除

なお，アクティブなクラスタノードの設定解除では，NNMiのデータを削除する場合と，HA解除以降もシングルサーバーとしてNNMiのデータを続けて使う場合の両方を説明します。

参考

HA モニタの場合は，nnmhaunconfigure.ovplを使わないで設定解除作業を行います。設定方法については，リリースノートを参照してください。

17.7.1　アクティブなクラスタノードの特定

HAクラスタ内のアクティブなクラスタノードを特定する。

Windowsの場合

%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhaclusterinfo.ovpl -group <resource_group> -activeNode

UNIXの場合

/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhaclusterinfo.ovpl -group <resource_group> -activeNode

17.7.2　パッシブなクラスタノードでの設定解除

パッシブなクラスタノードが複数ある場合は，解除するノードごとに次の手順を実施してください。

パッシブなクラスタノードごとで，HAクラスタからNNMiの設定を解除する。

Windowsの場合

%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhaunconfigure.ovpl NNM <resource_group>

UNIXの場合

/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhaunconfigure.ovpl NNM <resource_group>

このコマンドによってHAリソースグループのノード一覧から該当するノードを解除します。ほかのノードでHA構成のNNMiを実行するための設定や共有ディスクのデータへの変更は行いません。

なお，次のメッセージが出力される場合がありますが，問題ありません。

Windowsの場合

警告:クラスタレジストリにあるリソースグループxxxxxのパブリックエントリPUBLIC.HA_MOUNT_POINTに値がありません。

HP-UX HP SGの場合

Unable to perform the security token exchange with cmclconfd on node xxxxx

Cannot connect to configuration daemon (cmclconfd) on node xxxxx

VCSまたはSCSの場合，HAクラスタに設定変更を反映させる。

haconf -dump -makero

NNMiノードのFQDN設定を物理ホスト名に変更する。

<FQDN>には物理ホスト名（hostnameコマンドで表示されるホスト名）のFQDNを指定してください。

Windowsの場合

%NnmInstallDir%bin¥nnmsetofficialfqdn.ovpl -force <FQDN>

UNIXの場合

/opt/OV/bin/nnmsetofficialfqdn.ovpl -force <FQDN>

このコマンドによってHA設定時に仮想ホスト名に変更したFQDN設定を，物理ホスト名のFQDNに変更します。

なお，コマンド実行時に次のメッセージが出力される場合があります。

「シングルサインオンが正しく機能するには，新しい証明書を手動で生成する必要があります。」が表示された場合

シングルサインオンはサポートしていないため，このメッセージは無視してください。

「新しい証明書を生成できません。自己署名されたエイリアスxxx.xxx.xxxはすでにキーストアに存在します。」が表示された場合

nms-local.propertiesファイルを編集してください。

ファイルのパス

Windowsの場合：%NnmDataDir%conf¥nnm¥props¥nms-local.properties

UNIXの場合：/var/opt/OV/conf/nnm/props/nms-local.properties

編集内容（自己署名証明書を使用する場合）

com.hp.ov.nms.ssl.KEY_ALIAS = <FQDN>.selfsigned

<FQDN>はnnmsetofficialfqdn.ovplで指定したFQDNを小文字で記述します。

証明書の詳細については，「8.　NNMiでの証明書の使用」を参照してください。

NNMi HAリソースグループ固有のファイルを安全に保持できるように別の場所に移動する。

NNMi HAリソースグループを再設定する予定がない場合，次のファイルのコピーを保存する必要はありません。この時点でファイルを削除してかまいません。

WSFCの場合

エクスプローラで，%NnmDataDir%hacluster¥<resource_group>¥フォルダを削除します。

HP Serviceguardの場合

cd /var/opt/OV/hacluster/

rm -r <resource_group>

cd /etc/cmcluster/

rm -r <resource_group>

VCSまたはSCSの場合

cd /var/opt/OV/hacluster/

rm -r <resource_group>

ほかに解除するパッシブなクラスタノードがなければ，以上の手順で終了です。

HAクラスタからNNMiを完全に解除する場合は，すべてのパッシブなクラスタノードを解除後，アクティブなクラスタノードでの設定解除を実施してください。

17.7.3　アクティブなクラスタノードでの設定解除

アクティブなクラスタノードで，NNMi HAリソースグループを停止する。

Windowsの場合

%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhastoprg.ovpl NNM <resource_group>

UNIXの場合

$NnmInstallDir/misc/nnm/ha/nnmhastoprg.ovpl NNM <resource_group>

リソースグループの停止を待たずにプロンプトが返ってくるため，HAクラスタソフトの管理コンソールやコマンドを使用してリソースグループの停止を確認してください。

NNMiを使用している環境によっては，次の手順を実施する必要がある。

WSFCの場合

リソースグループを停止したあと，フェイルオーバークラスタ管理コンソールから次の手順を実施します。

<resource_group>-APPの依存関係からディスクリソースを削除します。

<resource_group>からディスクリソースを削除します。

アクティブなクラスタノードで，HAクラスタからNNMiの設定を解除する。

Windowsの場合

%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhaunconfigure.ovpl NNM <resource_group>

UNIXの場合

$NnmInstallDir/misc/nnm/ha/nnmhaunconfigure.ovpl NNM <resource_group>

このコマンドによってHAリソースグループのフェイルオーバー対象一覧から該当するノードを解除します。

このコマンドによって，共有ディスクへのアクセス権は失われますが，ディスクグループやボリュームグループの設定が解除されるわけではありません。

なお，次のメッセージが出力される場合がありますが，問題ありません。

WSFCの場合

警告:クラスタレジストリにあるリソースグループ xxxxxのパブリックエントリPUBLIC.HA_MOUNT_POINT に値がありません。

HP SGの場合

Unable to perform the security token exchange with cmclconfd on node xxxxx

Cannot connect to configuration daemon (cmclconfd) on node xxxxx

VCSまたはSCSの場合

VCS WARNING V-16-1-10133 Group does not exist: <resource_group>

NNMiノードのFQDN設定を物理ホスト名に変更する。

<FQDN>には物理ホスト名（hostnameコマンドで表示されるホスト名）のFQDNを指定してください。

Windowsの場合

%NnmInstallDir%bin¥nnmsetofficialfqdn.ovpl -force <FQDN>

UNIXの場合

/opt/OV/bin/nnmsetofficialfqdn.ovpl -force <FQDN>

このコマンドによってHA設定時に仮想ホスト名に変更したFQDN設定を，物理ホスト名のFQDNに変更します。

なお，コマンド実行時に次のメッセージが出力される場合があります。

「シングルサインオンが正しく機能するには，新しい証明書を手動で生成する必要があります。」が表示された場合

シングルサインオンはサポートしていないため，このメッセージは無視してください。

「新しい証明書を生成できません。自己署名されたエイリアスxxx.xxx.xxxはすでにキーストアに存在します。」が表示された場合

nms-local.propertiesファイルを編集してください。

ファイルのパス

・Windowsの場合：%NnmDataDir%conf¥nnm¥props¥nms-local.properties

・UNIXの場合：/var/opt/OV/conf/nnm/props/nms-local.properties

編集内容

自己署名証明書を使用する場合

com.hp.ov.nms.ssl.KEY_ALIAS = <FQDN>.selfsigned

<FQDN>はnnmsetofficialfqdn.ovplで指定したFQDNを小文字で記述します。

証明書の詳細については，「8.　NNMiでの証明書の使用」を参照してください。

アクティブなクラスタノードで，NNMi HAリソースグループ固有のファイルを安全に保持できるように別の場所に移動する。

NNMi HAリソースグループを再設定する予定がない場合，次のファイルのコピーを保存する必要はありません。この時点でファイルを削除してかまいません。

WSFCの場合

エクスプローラで，%NnmDataDir%hacluster¥<resource_group>¥フォルダを削除します。

HP Serviceguardの場合

cd /var/opt/OV/hacluster

rm -r <resource_group>

cd /etc/cmcluster

rm -r <resource_group>

VCSまたはSCSの場合

cd /var/opt/OV/hacluster

rm -r <resource_group>

共有ディスクをマウントする。

OSやクラスタの操作によって，共有ディスクにアクセスできる状態にしてください。

元のアクティブなクラスタノードに共有ディスクのNNMiファイルをコピーする。

この手順は次の条件のどちらかに該当する場合に，実施してください。

HA構成時のデータベースをシングルサーバー構成に移してNNMiを運用する場合

HA構成時に，nnmchangeembdbpw.ovplによってDBのパスワードを変更した場合

次のコマンドを実行し，元アクティブなクラスタノードに共有ディスクのNNMiファイルをローカルディスク上にコピーします。

Windowsの場合

%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhadisk.ovpl NNM -from <HA_mount_point>

UNIXの場合

/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhadisk.ovpl NNM -from <HA_mount_point>

共有ディスク上のNNMフォルダまたはNNMディレクトリを削除する。

共有ディスクのマウントを解除する。

元のアクティブなクラスタノードでNNMiを実行する場合は，ここまでの手順で準備が完了しています。

ovstartを実行してNNMiを起動してください。

以降の手順は次の条件のどちらかに該当する場合に，実施してください。

HA構成時のデータベースをシングルサーバー構成に移して，元のパッシブなクラスタノードでNNMiを運用する場合

HA構成時に，nnmchangeembdbpw.ovplによってDBのパスワードを変更した場合

元のアクティブなクラスタノードで次のコマンドを使って，NNMi設定をバックアップする。

これによって手順7.で共有ディスクからローカルにコピーしたデータを含めたバックアップが取得されます。

Windowsの場合

%NnmInstallDir%bin¥nnmbackup.ovpl -type offline -scope all -target <directory>

UNIXの場合

/opt/OV/bin/nnmbackup.ovpl -type offline -scope all -target <directory>

HA構成時のデータを使ってNNMiを実行したい元のパッシブなクラスタノードで，1つのノードごとに順番に，手順10.で取得したアクティブなクラスタノードのバックアップデータをパッシブなクラスタノードにリストアする。

Windowsの場合

%NnmInstallDir%bin¥nnmrestore.ovpl -force -source <backup_data>

UNIXの場合

/opt/OV/bin/nnmrestore.ovpl -force -source <backup_data>

このコマンドの詳細については，「18.　NNMiのバックアップおよびリストアツール」を参照してください。

17.8　HA設定のトラブルシューティング

17.8.1　一般的な設定の誤り

HA設定での一般的な誤りの例を次に示します。

ディスク設定が正しくない。

VCSまたはSCSを使用している場合で，リソースをプローブできないときは，設定に何らかの間違いがあります。ディスクをプローブできないとき，オペレーティングシステムはディスクにアクセスできなくなることがあります。

手動でディスク設定をテストし，設定が適切であることをHAのマニュアルを参照して確認してください。

ディスクが使用中で，HAリソースグループで起動できない。

HAリソースグループを起動する前に，ディスクがアクティブでないことを必ず確認してください。

WSFCのネットワーク設定が正しくない。

ネットワークトラフィックが複数のNICカード上を流れる場合は，ovjbossプロセスなどのネットワーク帯域幅を大量に消費するプログラムをアクティブ化するとRDPセッションが失敗します。

一部のHA製品がブート時に自動的に再起動しない。

ブートアップ時の自動再起動の設定方法については，HA製品のマニュアルを参照してください。

NFS，またはほかのアクセスがOSに直接追加される。

リソースグループ設定でこの動作を管理している必要があります。

フェイルオーバーの間，またはHAリソースグループをオフラインにする間に，共有ディスクのマウントポイントに存在している。

HAは，共有ディスクのマウント解除を阻止するプロセスをすべて抹消します。

HAクラスタの仮想IPアドレスをHAリソースの仮想IPアドレスとして再使用している。

一方のシステムで有効で，他方では無効です。

タイムアウトが短すぎる。

製品に不具合があると，HA製品はHAリソースをタイムアウトさせ，フェイルオーバーが実行されます。

WSFCで，［リソースが開始するまでの待機時間］の設定値を確認します。NNMiでは，この値は15分に設定されますが，この値を増やすことができます。

メンテナンスモードを使用していない。

メンテナンスモードは，HAの障害をデバッグするためのモードです。リソースグループがシステムでオンラインに設定され，その後すぐにフェイルオーバーを実行する場合，メンテナンスモードは，システムでリソースグループを維持し，実際に障害のある部分を見つけるのに役立ちます。

クラスタログを再確認していない。

クラスタログで多くの一般的な間違いを確認できます。

17.8.2　HAリソーステスト

ここでは，NNMi HAリソースグループのリソースをテストするための一般的な方法を説明します。

このテストで，ハードウェア設定の問題が特定されます。HA用NNMiを設定する前に，このテストを実行することをお勧めします。好ましい結果を出した設定値を記録しておき，NNMi HAリソースグループの設定で，それらの値を使用します。

ここに記載されているコマンドの詳細については，HA製品のマニュアルを参照してください。

HAリソースのテスト手順を次に示します。

HAクラスタを起動する。

（Windowsの場合）HAクラスタに，次の仮想IPアドレスが定義されていることを確認する。

HAクラスタの仮想IPアドレス

HAリソースグループの仮想IPアドレス

これらのIPアドレスは，別の場所で使用しないでください。

HAリソースグループをHAクラスタに追加する。

このHAリソースグループには，testなど，商用名でない名称を使用してください。

HAリソースグループへの接続をテストする。

仮想IPアドレスと，リソースグループに対応する仮想ホスト名を，リソースとしてHAリソースグループに追加します。

あとで，NNMi HAリソースグループに関連づける値を使用します。

アクティブなクラスタノードからパッシブなクラスタノードにフェイルオーバーし，HAクラスタが正常にフェイルオーバーすることを確認します。

新しいアクティブなクラスタノードから新しいパッシブなクラスタノードにフェイルオーバーし，フェイルバックを確認します。

リソースグループが正しくフェイルオーバーしない場合，アクティブなノードにログオンして，IPアドレスが正しく設定され，アクセスできることを確認します。また，ファイアウォールによってIPアドレスがブロックされていないことも確認します。

アクティブなクラスタノードからパッシブなクラスタノードにフェイルオーバーし，HAクラスタが正常にフェイルオーバーすることを確認します。

新しいアクティブなクラスタノードから新しいパッシブなクラスタノードにフェイルオーバーし，フェイルバックを確認します。

リソースグループが正しくフェイルオーバーしない場合，アクティブなクラスタノードにログオンして，ディスクがマウントされ，使用できることを確認します。

共有ディスクの設定に使用したコマンドおよび入力値の記録を取っておく。

NNMi HAリソースグループを設定するときに，この情報が必要になる場合があります。

各ノードからリソースグループを削除する。

IPアドレスエントリを削除します。

リソースグループをオフラインに設定して，ノードからリソースグループを削除します。

この時点で，NNMiに付属しているツールを使用して，HA下で実行するようにNNMiを設定できます。

17.8.3　一般的なHAのトラブルシューティング

(1)　リソースをホストするサブシステムプロセスが予期せず停止する（Windows Server 2008 R2）

Windows Server 2008 R2オペレーティングシステムで，HAクラスタリソースを起動すると，リソースをホストするサブシステム（rhs.exe）プロセスが予期せずに停止します。

この問題の詳細については，次のWebサイトを参照してください。

http://support.microsoft.com/kb/978527

注意事項

NNMiリソースを実行するときは，必ず，リソースグループに固有の別個のリソースモニタ（rhs.exe）で実行してください。

(2)　製品の起動タイムアウト

システムログに，次の例のようなメッセージが含まれます。

VCS ERROR V-16-1-13012 Thread(...) Resource(<resource group>-app): online procedure did not complete within the expected time.

このメッセージは，製品がVeritas Cluster ServerまたはSymantec Cluster Serverに設定されたタイムアウト値の範囲内で完全には起動できなかったことを示しています。NNMiに付属したHA設定スクリプトでは，タイムアウトは30分と定義されています。

SolarisオペレーティングシステムでのVeritas Cluster ServerまたはSymantec Cluster Serverに設定されたタイムアウト値を変更するには，次のコマンドを，次の順番で，実行します。

/opt/VRTSvcs/bin/haconf -makerw
/opt/VRTSvcs/bin/hares -modify <resource_group>-app OnlineTimeout <value in seconds>
/opt/VRTSvcs/bin/haconf -dump -makero

(3)　製品の監視タイムアウト

システムログに，次の例のようなメッセージが含まれます。

VCS ERROR V-16-2-13027 Thread(...) Resource(<resource group>-app) - monitor procedure did not complete within the expected time.

このメッセージは，製品がVeritas Cluster ServerまたはSymantec Cluster Serverに設定されたタイムアウト値の範囲内でリソースを監視できなかったことを示しています。

Veritas Cluster ServerまたはSymantec Cluster Serverのデフォルトで，タイムアウトは60秒が適用されます。

SolarisオペレーティングシステムでのVeritas Cluster ServerまたはSymantec Cluster Serverに設定されたタイムアウト値を変更するには，次のコマンドを，次の順番で，実行します。

/opt/VRTSvcs/bin/haconf -makerw
/opt/VRTSvcs/bin/hares -override <resource_group>-app MonitorTimeout
/opt/VRTSvcs/bin/hares -modify <resource_group>-app MonitorTimeout <value in seconds>
/opt/VRTSvcs/bin/haconf -dump -makero

(4)　アクティブなクラスタノードのログファイルが更新されない

これは正常です。ログファイルは，共有ディスクにリダイレクトされているため，このような状況になります。

NNMiの場合は，ov.confファイル内のHA_NNM_LOG_DIRで指定された場所にあるログファイルを調べてください。

(5)　HAリソースグループが特定のクラスタノードでは起動できない

nnmhargconfigure.ovplコマンド，またはnnmhastartrg.ovplコマンドでNNMi HAリソースグループを正常に起動／停止／切り替えできない場合は，次の情報を調べてください。

WSFCの場合

−フェイルオーバークラスタ管理で，リソースグループおよびそれを構成するリソースの状態を調べてください。

−イベントビューアのログにエラーが記録されていないか調べてください。

Serviceguardの場合

<resource_group>.cntl.logファイルとsyslogファイルにエラーが記録されていないか調べてください。良くある原因は，リソースを追加できない状態（例えば，ディスクグループの設定を誤っているため，アクティブにできない）のままで，システムが放置されていることです。

−HP-UXの場合/etc/cmcluster/<resource_group>/<resource_group>.cntl.log

−Linuxの場合/usr/local/cmcluster/conf/<resource_group>/<resource_group>.cntl.log

VCSまたはSCSの場合：

−/opt/VRTSvcs/bin/hares -stateを実行して，リソースの状態を調べます。

−障害が発生しているリソースでは，障害が発生しているリソース用の/var/VRTSvcs/log/<resource>.logファイルを調べます。リソースは，IP*.log，Mount*.log，Volume*.logなどのエージェントタイプで指定します。

原因となっているリソースを特定できない場合は，HA製品のコマンドを使って，HAリソースグループを手動で起動します。

共有ディスクをマウントする。

ネットワークインタフェースに仮想ホストを割り当てる。

WSFCの場合

−フェイルオーバークラスタ管理を起動します。

−リソースグループを展開します。

−［<resource_group>-ip］を右クリックして，［このリソースをオンラインにする］をクリックします。

Serviceguardの場合

−HP-UXの場合：/usr/sbin/cmmodnetを実行して，IPアドレスを追加します。

−Linuxの場合：/usr/local/cmcluster/bin/cmmodnetを実行して，IPアドレスを追加します。

VCSまたはSCSの場合

/opt/VRTSvcs/bin/hares -online <resource_group>-ip -sys <local_hostname>

HAリソースグループを起動する。

例：

Windowsの場合

%NnmInstallDir%¥misc¥nnm¥ha¥nnmhastartrg.ovpl NNM -start <resource_group>

UNIXの場合

$NnmInstallDir/misc/nnm/ha/nnmhastartrg.ovpl NNM -start <resource_group>

リターンコード0は，NNMiを正常に起動できたことを意味します。

リターンコード1は，NNMiを正常に起動できなかったことを意味します。

(6)　「システム エラー XXXXが発生しました」が表示された（Windowsの場合）

システム（OSやクラスタソフト）のエラーが発生している場合があります。詳しくはOSやクラスタソフトのマニュアルなどを確認してください。

エラーの例：WSFCでのエラー発生例について説明します。

例「システム エラー 5054 が発生しました (0x000013be)。クラスタ ネットワークが無効です。」

NNMi用のIPアドレスに，ハートビート用の内部用ネットワークのIPアドレスを指定した場合，IPアドレスリソースの作成のため実行したcluster.exeコマンドで上記のエラーが発生します。

例「システム エラー 5057 が発生しました (0x000013c1)。そのクラスタ IP アドレスは既に使われています。」

NNMi用のIPアドレスに，既に使われているIPアドレスを指定した場合， IPアドレスリソースの作成のため実行したcluster.exeコマンドで上記のエラーが発生します。

対処：システムエラーの内容について確認し，問題を対策してください。上記の例のようにNNMi用のIPアドレスの指定が適切でない場合は，使用するIPアドレスの見直しを行ってください。

17.8.4　NNMi固有のHAのトラブルシューティング

この項の内容が適用されるのは，NNMiだけのHA設定です。

(1)　すべてのクラスタノードを設定解除したあとのHA用のNNMiを再び有効にする

すべてのNNMi HAクラスタノードの設定を解除した場合は，NNMiの共有ディスクのマウントポイントへのリンクが，ov.confファイルから削除されます。共有ディスク内のデータを上書きすることなく，マウントポイントへのリンクを作成し直すには，プライマリクラスタノードで次の手順を実行します。

NNMiが実行中であれば，停止する。

ovstop -c

共有ディスクへのリンクを削除する。

Windowsの場合

%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha¥nnmhadisk.ovpl NNM -setmount <HA_mount_point>

UNIXの場合

$NnmInstallDir/misc/nnm/ha/nnmhadisk.ovpl NNM -setmount <HA_mount_point>

ov.confファイルのHAマウントポイント関連のエントリを確認する。

ov.confファイルの場所は，「17.9.1　NNMi HA設定ファイル」を参照してください。

(2)　NNMiをHA下で正常に起動できない

NNMiが正しく起動しない場合，仮想IPアドレスまたはディスクに関するハードウェアの問題であるのか，アプリケーション障害の問題であるのかをデバッグする必要があります。このデバッグプロセスの間，システムをメンテナンスモードにします。

この問題を解決するには，次の手順を実行します。

HAクラスタのアクティブなクラスタノードで，次のメンテナンスファイルを作成して，HAリソースグループの監視を無効にする。

Windows：%NnmDataDir%¥hacluster¥<resource_group>¥maintenance

UNIX：$NnmDataDir/hacluster/<resource_group>/maintenance

NNMiを起動する。

ovstart

NNMiを正常に起動できたことを確認する。

ovstatus -c

すべてのNNMiサービスで，［実行中］状態が表示される必要があります。このように表示されない場合，正しく開始していないプロセスをトラブルシューティングします。

トラブルシューティングが完了したら，メンテナンスファイルを削除する。

Windows：%NnmDataDir%¥hacluster¥<resource_group>¥maintenance

UNIX：$NnmDataDir/hacluster/<resource_group>/maintenance

(3)　NNMiデータへの変更がフェイルオーバーのあとに表示されない

NNMiの設定で，NNMiを実行中のシステム以外のシステムが設定されています。この問題を解決するには，ov.confファイルに次の項目に対応した適切なエントリがあることを確認します。

NNM_INTERFACE=<virtual_hostname>

HA_RESOURCE_GROUP=<resource_group>

HA_MOUNT_POINT=<HA_mount_point>

NNM_HA_CONFIGURED=YES

HA_POSTGRES_DIR=<HA_mount_point>/NNM/dataDir/shared/nnm/databases/Postgres

HA_EVENTDB_DIR=<HA_mount_point>/NNM/dataDir/shared/nnm/databases/eventdb

HA_CUSTOMPOLLER_DIR=<HA_mount_point>/NNM/dataDir/shared/nnm/databases/custompoller

HA_NNM_LOG_DIR=<HA_mount_point>/NNM/dataDir/log/nnm

HA_JBOSS_DATA_DIR=<HA_mount_point>/NNM/installDir/nonOV/jboss/nms/server/nms/data

HA_LOCALE=<ロケール>（UNIXだけ）

HA_PERFSPI_ADAPTER_DIR=<HA_mount_point>/NNM/dataDir/shared/perfSpi/datafiles

ov.confファイルの場所は，「17.9.1　NNMi HA設定ファイル」を参照してください。

(4)　HAの設定後，nmsdbmgrを起動できない

この状況は，通常，nnmhaconfigure.ovplコマンドを実行したが，-toオプションを指定してnnmhadisk.ovplコマンドを実行しないで，NNMiを起動した場合に発生します。この状況では，ov.confファイルのHA_POSTGRES_DIRエントリは，共有ディスクの場所を指していますが，この場所はNNMiからはアクセスできません。

この問題を解決するには，次の手順を実行します。

HAクラスタのアクティブなクラスタノードで，次のメンテナンスファイルを作成して，HAリソースグループの監視を無効にする。

Windows：%NnmDataDir%¥hacluster¥<resource_group>¥maintenance

UNIX：$NnmDataDir/hacluster/<resource_group>/maintenance

NNMiデータベースを共有ディスクにコピーする。

Windows：%NnmInstallDir%¥misc¥nnm¥ha¥nnmhadisk.ovpl NNM ¥

-to <HA_mount_point>

UNIX：$NnmInstallDir/misc/nnm/ha/nnmhadisk.ovpl NNM ¥

-to <HA_mount_point>

NNMi HAリソースグループを起動する。

Windows：%NnmInstallDir%¥misc¥nnm¥ha¥nnmhastartrg.ovpl NNM ¥

<resource_group>

UNIX：$NnmInstallDir/misc/nnm/ha/nnmhastartrg.ovpl NNM ¥

<resource_group>

NNMiを起動する。

ovstart

NNMiを正常に起動できたことを確認する。

ovstatus -c

すべてのNNMiサービスで，［実行中］状態が表示される必要があります。

トラブルシューティングが完了したら，メンテナンスファイルを削除する。

Windows：%NnmDataDir%¥hacluster¥<resource_group>¥maintenance

UNIX：$NnmDataDir/hacluster/<resource_group>/maintenance

(5)　NNMiが1つのHAクラスタノードでだけ正常に実行される（Windowsの場合）

Windowsオペレーティングシステムには，HAクラスタ用とHAリソースグループ用の2つの異なる仮想IPアドレスが必要です。HAクラスタの仮想IPアドレスとNNMi HAリソースグループの仮想IPアドレスが同じ場合，NNMiは，HAクラスタのIPアドレスと関連づけられているノードでだけ正常に実行されます。

この問題を修正するには，HAクラスタの仮想IPアドレスをネットワークで一意の値に変更します。

(6)　ディスクフェイルオーバーが行われない

この状況は，オペレーティングシステムが共有ディスクをサポートしていない場合に発生します。HA製品，オペレーティングシステム，ディスクのメーカーのマニュアルなどを参照して，これらの製品を混在させて使用できるか確認してください。

ディスク障害が発生すると，NNMiはフェイルオーバーでは起動しません。nmsdbmgrが失敗する理由の多くは，HA_POSTGRES_DIRディレクトリが存在しないことです。共有ディスクがマウント済みであり，該当するファイルにアクセスできる状態になっていることを確認してください。

(7)　共有ディスクにアクセスできない（Windowsの場合）

nnmhaclusterinfo.ovpl -config NNM -get HA_MOUNT_POINTコマンドを実行しても何も戻されません。

共有ディスクのマウントポイントのドライブは，HA設定時に次のように完全に指定します。

（例）Y:

この問題を修正するには，HAクラスタの各ノードでnnmhaconfigure.ovplコマンドを実行します。

(8)　フェイルオーバー後にセカンダリクラスタノードが共有ディスクファイルを見つけられない

この状況は，通常，共有ディスクがマウントされていないときに，-toオプションを付けたnnmhadisk.ovplコマンドを実行した場合に発生します。この場合は，データファイルはローカルディスクにコピーされ，共有ディスクには格納されません。

この問題を解決するには，次の手順を実行します。

HAクラスタのアクティブなクラスタノードで，次のメンテナンスファイルを作成して，HAリソースグループの監視を無効にする。

Windows：%NnmDataDir%¥hacluster¥<resource_group>¥maintenance

UNIX：$NnmDataDir/hacluster/<resource_group>/maintenance

アクティブなクラスタノードにログオンして，ディスクがマウントされ，使用できることを確認する。

NNMiを停止する。

ovstop

NNMiデータベースを共有ディスクにコピーする。

Windows：%NnmInstallDir%¥misc¥nnm¥ha¥nnmhadisk.ovpl NNM ¥

　　　　-to <HA_mount_point>

UNIX：$NnmInstallDir/misc/nnm/ha/nnmhadisk.ovpl NNM ¥

　　　　-to <HA_mount_point>

NNMi HAリソースグループを起動する。

Windows：%NnmInstallDir%¥misc¥nnm¥ha¥nnmhastartrg.ovpl NNM ¥

　　　　<resource_group>

UNIX：$NnmInstallDir/misc/nnm/ha/nnmhastartrg.ovpl NNM ¥

　　　　<resource_group>

NNMiを起動する。

ovstart

NNMiを正常に起動できたことを確認する。

ovstatus -c

すべてのNNMiサービスで，［実行中］状態が表示される必要があります。

トラブルシューティングが完了したら，メンテナンスファイルを削除する。

Windows：%NnmDataDir%¥hacluster¥<resource_group>¥maintenance

UNIX：$NnmDataDir/hacluster/<resource_group>/maintenance

17.9　HA設定リファレンス

ここでは，NNMi HA設定ファイルとNNMi HA設定のスクリプトおよびログファイルについて説明します。

17.9.1　NNMi HA設定ファイル

次の表に，NNMi HA設定ファイルを示します。これらのファイルは，NNMiに適用され，次の場所にインストールされます。

Windowsの場合

%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf

UNIXの場合

$NnmDataDir/shared/nnm/conf

表17‒12　NNMi HA設定ファイル

ファイル名

説明

ov.conf

このファイルは，NNMi HA実装の状態を示し，nnmhaclusterinfo.ovplコマンドによって更新されます。NNMiの各プロセスは，このファイルを読み取って，HA設定を確認します。

nnmdatareplicator.conf

このファイルは，nnmdatareplicator.ovplコマンドで，アクティブなクラスタノードからパッシブなクラスタノードへのデータレプリケーションに含むNNMiのフォルダとファイルを調べるために使われます。NNMi設定のレプリケーション用に異なる手段を実装する場合は，含めるデータのリストは，このファイルを参照してください。

詳細については，このファイルのコメントを参照してください。

17.9.2　NNMiに付属しているHA設定スクリプト

次の表に，NNMiに付属しているHA設定スクリプトを示します。NNMiに付属しているスクリプトは，カスタマPerlモジュールを持つすべての製品にHAを設定する場合に使用できる便利なスクリプトです。必要に応じて，HA製品に付属しているコマンドを使って，NNMi用にHAを設定できます。

NNMi管理サーバーでは，NNMiに付属しているHA設定スクリプトは，次の場所にインストールされます。

Windowsの場合

%NnmInstallDir%misc¥nnm¥ha

UNIXの場合

$NnmInstallDir/misc/nnm/ha

表17‒13　NNMi HA設定スクリプト

スクリプト名

説明

nnmhaconfigure.ovpl

NNMiをHAクラスタ用に設定します。

このスクリプトは，HAクラスタ内のすべてのノードで実行してください。

nnmhaunconfigure.ovpl

HAクラスタのNNMiの設定を解除します。

必要に応じて，HAクラスタ内の1つ以上のノードでこのスクリプトを実行します。

nnmhaclusterinfo.ovpl

NNMiに関するクラスタ情報を取得します。

このスクリプトは，必要に応じて，HAクラスタ内の任意のノードで実行します。

nnmhadisk.ovpl

データファイルを，NNMiと共有ディスクの間でコピーします。

HAの設定時には，このスクリプトはプライマリクラスタノードで実行します。

それ以外の場合は，この章の手順に従って，このスクリプトを実行します。

nnmhastartrg.ovpl

HAクラスタでNNMi HAリソースグループを起動します。

HAの設定時には，このスクリプトはプライマリクラスタノードで実行します。

nnmhastoprg.ovpl

HAクラスタでNNMi HAリソースグループを停止します。

HAの設定解除時には，このスクリプトはアクティブなクラスタノードで実行します。

表17-14に示したNNMi付属のスクリプトは，表17-13に示したスクリプトで使用します。表17-14に示したスクリプトは直接実行しないでください。

表17‒14　NNMi HAサポートスクリプト

スクリプト名

説明

nnmdatareplicator.ovpl

nnmdatareplicator.conf設定ファイルを調べて，リモートシステムに送信するファイルの変更やコピーを確認します。

nnmharg.ovpl

HAクラスタのNNMiを起動／停止／監視します。

Serviceguard設定では，<resource_group>.cntlで使用します。

VCSまたはSCS設定では，VCSまたはSCSの起動／停止／監視のスクリプトで使用します（nnmhargconfigure.ovplで，この使用法を設定します）。

また，トレースを有効／無効にするために，nnmhastartrg.ovplでも使われます。

nnmhargconfigure.ovpl

HAのリソースとリソースグループを設定します。nnmhaconfigure.ovplとnnmhaunconfigure.ovplで使われます。

nnmhastart.ovpl

HAクラスタでNNMiを起動します。nnmharg.ovplで使われます。

nnmhastop.ovpl

HAクラスタのNNMiを停止します。nnmharg.ovplで使われます。

nnmhamonitor.ovpl

HAクラスタのNNMiプロセスを監視します。nnmharg.ovplで使われます。

nnmhamscs.vbs

WSFCのHAクラスタで，NNMiプロセスを起動／停止／監視するスクリプトを作成するためのテンプレートです。生成されるスクリプトは，次の場所に格納され，WSFCで使われます。

%NnmDataDir%hacluster¥<resource_group>¥hamscs.vbs

17.9.3　NNMi HA設定のログファイル

次のログファイルは，NNMiのHA設定に適用されます。

Windows設定

−%NnmDataDir%tmp¥HA_nnmhaserver.log

−%NnmDataDir%log¥haconfigure.log

UNIX設定

−$NnmDataDir/tmp/HA_nnmhaserver.log

−$NnmDataDir/log/haconfigure.log

Windows実行時

−イベントビューアのログ

−%HA_MOUNT_POINT%¥NNM¥dataDir¥log¥nnm¥ovspmd.log

−%HA_MOUNT_POINT%¥NNM¥dataDir¥log¥nnm¥postgres.log

−%HA_MOUNT_POINT%¥NNM¥dataDir¥log¥nnm¥nmsdbmgr.log

−%SystemRoot%¥Cluster¥cluster.log

これは，リソースとリソースグループの追加／削除，ほかの設定上の問題点，起動／停止上の問題点を含むクラスタ実行時の問題点に関するログファイルです。

HP-UX実行時

−/etc/cmcluster/<resource_group>/<resource_group>.cntl.log

これは，リソースグループ用のログファイルです。

−/var/adm/syslog/syslog.log

−/var/adm/syslog/OLDsyslog.log

−$HA_MOUNT_POINT/NNM/dataDir/log/nnm/ovspmd.log

−$HA_MOUNT_POINT/NNM/dataDir/log/nnm/public/postgres.log

−$HA_MOUNT_POINT/NNM/dataDir/log/nnm/public/nmsdbmgr.log

VCSまたはSCS用のLinuxまたはSolarisの場合

リソース

ログファイル

<resource_group>-app

/var/VRTSvcs/log/Application_A.log

$HA_MOUNT_POINT/NNM/dataDir/log/nnm/ovspmd.log

$HA_MOUNT_POINT/NNM/dataDir/log/nnm/public/postgres.log

$HA_MOUNT_POINT/NNM/dataDir/log/nnm/public/nmsdbmgr.log

Linuxの場合：/var/log/messages*

Solarisの場合：/var/adm/messages*

<resource_group>-dg

<resource_group>-volume

<resource_group>-mount

/var/VRTSvcs/log/DiskGroup_A.log

/var/VRTSvcs/log/Volume_A.log

/var/VRTSvcs/log/Mount_A.log

Linuxの場合：/var/log/messages*

Solarisの場合：/var/adm/messages*

<resource_group>-ip

/var/VRTSvcs/log/IP_A.log

Linuxの場合：/var/log/messages*

Solarisの場合：/var/adm/messages*

注：オペレーティングシステム固有のHAリソース関連の問題は，/var/adm/messages*または/var/log/messages*ファイルを調べてください。<resource_group>-appでは，プロセスを起動できなかったことに関するメッセージを探してください。

第5編　NNMiのメンテナンス編

18　NNMiのバックアップおよびリストアツール

どのようなビジネスでも，中断することなく業務を確実に継続するには，バックアップおよびリストアに関して優れた方針を持つことが重要です。NNMiは，ネットワークを運用する上で重要な資産であり，定期的にバックアップする必要があります。

NNMiインストールに関連した重要データは，次の2種類です。

ファイルシステム内のファイル

リレーショナルデータベースのデータ

この章では，重要なNNMiファイルおよびデータをバックアップおよびリストアするためにNNMiで装備しているツールについて説明しています。

18.1　バックアップコマンドとリストアコマンド

NNMiには，NNMiデータをバックアップおよびリストアするために次のスクリプトがあります。

nnmbackup.ovpl

必要なすべてのファイルシステムデータ（設定情報を含む）とNNMiデータベースに保管されたデータをバックアップします。

nnmrestore.ovpl

nnmbackup.ovplスクリプトを使用して作成されたバックアップをリストアします。

nnmbackupembdb.ovpl

NNMiデータベース（ファイルシステムデータではない）の完全バックアップを，NNMiの稼働中に作成します。

nnmrestoreembdb.ovpl

nnmbackupembdb.ovplスクリプトを使用して作成されたバックアップをリストアします。

nnmresetembdb.ovpl

NNMiデータベーステーブルをドロップします。ovstartコマンドを実行してテーブルを再作成します。

コマンド構文については，該当するリファレンスページを参照してください。

18.2　NNMiデータをバックアップする

NNMiバックアップコマンド（nnmbackup.ovpl）は，主要なNNMiファイルシステムデータおよびNNMi Postgresデータベースのテーブルの一部またはすべてを，指定されたターゲットディレクトリにコピーします。各バックアップ操作によって，ターゲットディレクトリ内のnnm-bak-<TIMESTAMP>という名前の親ディレクトリにファイルが格納されます。-noTimeStampオプションを指定すると，ディスクスペースを節約できます。-noTimeStampオプションを使用した場合，親ディレクトリの名前はnnm-bakになります。前回のバックアップ後に-noTimeStampオプションを使用してバックアップが行われると，前回のバックアップの名前がnnm-bak.previousに変更されて，ローリングバックアップが作成されます。この名前変更は，2回目のバックアップの完了後，バックアップデータの喪失を防止するために行われます。

NNMiバックアップコマンドは，バックアップデータのtar形式のアーカイブを作成できます。また，ユーザー独自のツールを使用してバックアップファイルの圧縮もできます。次に，適切なツールを使用して，バックアップのコピーを保存できます。詳細については，nnmbackup.ovplのリファレンスページを参照してください。

18.2.1　バックアップタイプ

NNMiのバックアップコマンドでは，2種類のバックアップがサポートされます。

オンラインバックアップはNNMiの稼働中に行われます。NNMiでは，バックアップされたデータ内でデータベーステーブルが確実に同期されます。オンラインバックアップ中でも，オペレータは制約を受けることなくNNMiコンソールを使用でき，ほかのプロセスはNNMiデータベースとやり取りできます。オンラインバックアップを実行することで，バックアップ領域に記載されているように，機能に応じてNNMiのデータすべてまたはデータの一部だけをバックアップできます。NNMiデータベースの場合は，nmsdbmgrサービスが実行されている必要があります。

オフラインバックアップは，NNMiが完全に停止している間に行われます。オフラインバックアップでは，バックアップ領域がファイルシステムのファイルにだけ適用されます。オフラインバックアップには，バックアップ領域に関係なく，必ずNNMiデータベースの全体が含まれます。NNMiデータベースの場合，このバックアップではPostgresデータベースのファイルがコピーされます。

18.2.2　バックアップ領域

NNMiバックアップコマンドでは，NNMiのバックアップ量を定義する領域を幾つか指定できます。

設定領域

設定領域（-scope config）は，大まかにはNNMiコンソールの［設定］ワークスペース内の情報と一致します。

設定領域には次のデータが含まれます。

オンラインバックアップの場合は，NNMi設定情報を保存しているデータベーステーブルだけ。

オフラインバックアップの場合は，データベース全体。

オンラインバックアップ，オフラインバックアップともに，「表18-1　設定領域ファイルとディレクトリ」のリストに示すファイルシステム内のNNMi設定情報。

トポロジ領域

トポロジ領域（-scope topology）は，大まかにはNNMiコンソールの［インベントリ］ワークスペース内の情報と一致します。ネットワークトポロジが依存している設定はそのトポロジの検出に使用されているため，トポロジ領域には設定領域が含まれます。

トポロジ領域には次のデータが含まれます。

オンラインバックアップの場合は，NNMi設定情報とネットワークトポロジ情報を保存しているデータベーステーブルだけ。

オフラインバックアップの場合は，データベース全体。

オンラインバックアップ，オフラインバックアップともに，「表18-1　設定領域ファイルとディレクトリ」のリストに示すファイルシステム内のNNMi設定情報。現在，トポロジ領域に関連づけられているファイルシステムのファイルはありません。

イベント領域

イベント領域（-scope events）は，大まかにはNNMiコンソールの［インシデントの参照］ワークスペース内の情報と一致します。イベントはこれらのイベントに関連したネットワークトポロジに依存しているため，イベント領域には設定領域とトポロジ領域が含まれます。

イベント領域には次のデータが含まれます。

オンラインバックアップの場合は，NNMi設定情報，ネットワークトポロジ情報およびイベント情報を保存しているデータベーステーブルだけ。

オフラインバックアップの場合は，データベース全体。

オンラインバックアップ，オフラインバックアップともに，「表18-1　設定領域ファイルとディレクトリ」のリストに示すファイルシステム内のNNMi設定情報と，「表18-2　イベント領域ファイルとディレクトリ」のリストに示すNNMiイベント情報。

全領域

完全バックアップ（-scope all）には，NNMiのすべての重要ファイルとデータベース全体が含まれます。

表18‒1　設定領域ファイルとディレクトリ

ディレクトリまたはファイル名

説明

%NnmInstallDir%¥conf（Windowsだけ）

設定情報

%NnmInstallDir%¥misc¥nms¥lic

$NnmInstallDir/misc/nms/lic

そのほかのライセンス情報

%NnmDataDir%¥nmsas¥NNM¥conf

$NnmDataDir/nmsas/NNM/conf

jbossの設定

%NnmDataDir%¥conf

$NnmDataDir/conf

設定情報

%NnmDataDir%¥conf¥nnm¥props

$NnmDataDir/conf/nnm/props

ローカルNNMi設定のプロパティファイル

%NnmDataDir%¥shared¥nnm¥conf¥licensing¥LicFile.txt

$NnmDataDir/shared/nnm/conf/licensing/LicFile.txt

ライセンス情報

%NnmDataDir%¥NNMVersionInfo

$NnmDataDir/NNMVersionInfo

NNMiバージョン情報ファイル

%NnmDataDir%¥shared¥nnm¥user-snmp-mibs

$NnmDataDir/shared/nnm/user-snmp-mibs

共有ユーザー追加のSNMP MIB情報

%NnmDataDir%¥shared¥nnm¥actions

$NnmDataDir/shared/nnm/actions

共有ライフサイクルの移行アクション

%NnmDataDir%¥shared¥nnm¥certificates

$NnmDataDir/shared/nnm/certificates

共有NNMi SSL証明書

%NnmDataDir%¥shared¥nnm¥conf

$NnmDataDir/shared/nnm/conf

共有NNMi設定情報

%NnmDataDir%¥shared¥nnm¥conf¥licensing

$NnmDataDir/shared/nnm/conf/licensing

共有NNMiライセンス設定情報

%NnmDataDir%¥shared¥nnm¥lrf

$NnmDataDir/shared/nnm/lrf

共有NNMiコンポーネント登録ファイル

%NnmDataDir%¥shared¥nnm¥conf¥props

$NnmDataDir/shared/nnm/conf/props

共有NNMi設定のプロパティファイル

%NnmDataDir%¥shared¥nnm¥www¥htdocs¥images

$NnmDataDir/shared/nnm/www/htdocs/images

共有NNMiノードグループマップ背景イメージ

このコンテキストで共有ディレクトリのファイルは，NNMiアプリケーションフェイルオーバーまたは高可用性環境の別のNNMi管理サーバーと共有されるファイルです。

表18‒2　イベント領域ファイルとディレクトリ

ディレクトリまたはファイル名

説明

%NnmDataDir%¥log¥nnm¥signin.log

$NnmDataDir/log/nnm/signin.log

NNMiコンソールサインインログ

18.3　NNMiデータをリストアする

NNMiリストアスクリプト（nnmrestore.ovpl）は，バックアップデータをNNMi管理サーバーに配置します。バックアップの種類と領域によって，NNMiでリストア可能なバックアップデータが決まります。

参考

nnmrestore.ovplスクリプトを使用してデータベースレコードを2番目のNNMi管理サーバーに配置する場合は，どちらのNNMi管理サーバーも同じタイプのオペレーティングシステム，NNMiバージョンおよびパッチレベルである必要があります。

注意事項

クラスタ構成のNNMiで取得したバックアップデータをシングル構成のNNMiにリストアしないでください。

グローバルネットワーク管理機能を使用する場合は，バックアップデータを2番目のNNMi管理サーバーに配置することは，どちらのサーバーのデータベースUUIDも同じであることを意味します。2番目のNNMi管理サーバーにNNMiをリストアしたら，元のNNMi管理サーバーからNNMiをアンインストールします。

オンラインバックアップをリストアするため，NNMiは，ファイルシステムデータを正しい場所にコピーし，バックアップのデータベーステーブルの内容を上書きします。バックアップ以後に削除されたオブジェクトはリストアされます。バックアップ以後に作成されたオブジェクトは削除されます。また，バックアップの実行後に変更されたすべてのオブジェクトは，バックアップ時の状態に戻されます。NNMiデータベースの場合は，nmsdbmgrサービスが実行されている必要があります。

オフラインバックアップをリストアするため，NNMiは，ファイルシステム内のPostgresファイルを上書きし，データベースファイルをバックアップデータで完全に置き換えます。

-forceオプションを指定すると，nnmrestore.ovplコマンドはすべてのNNMiプロセスを停止し，nmsdbmgrサービスを開始し（NNMiデータベースのオンラインバックアップからのリストアの場合），データをリストアし，その後すべてのNNMiプロセスを再開始します。

指定されたソースがtarファイルの場合は，NNMiリストアコマンドで，現在の作業ディレクトリの一時フォルダにtarファイルが抽出されます。この場合，現在の作業ディレクトリに十分な空き容量があることを確認するか，リストアコマンドを実行する前にアーカイブを抽出してください。

参考

NNMiのあるバージョンから次のバージョンへデータベースのスキーマが変わるおそれがあるため，データバックアップをNNMiの異なるバージョン間で共有することはできません。

18.3.1　同じシステムでのリストア

1つのシステムでバックアップコマンドとリストアコマンドを使用することで，データを復旧できます。バックアップの実行時からリストアの実行時までの間に，次の項目が変更されていないようにする必要があります。

NNMiのバージョン（パッチを含む）

オペレーティングシステムタイプ

キャラクタセット（言語）

ホスト名

ドメイン

18.3.2　異なるシステムでのリストア

バックアップコマンドとリストアコマンドを使用して，NNMi管理サーバーからほかの管理サーバーへデータを転送できます。異なるシステムでのリストアは，システム障害時の復旧や，オペレーティングシステムのバージョンアップでNNMiの異なるシステムへの転送などに使用します。

ポイント

グローバルネットワーク管理機能を使用する場合は，NNMi UUIDがデータベースのリストア中にターゲットシステムにコピーされるため，ソースとターゲットの両システムがNNMiの同じインスタンスを実行するおそれがあります。ソースシステムからNNMiをアンインストールしてください。

参考

グローバルネットワーク管理を導入する間など，同様の設定で機能するNNMi管理サーバーを複数作成する場合，nnmconfigexport.ovplコマンド，およびnnmconfigimport.ovplコマンドを使用します。

異なるシステムでのリストアは，両方のシステムで次の項目が同じである必要があります。

NNMiのバージョン（パッチを含む）

オペレーティングシステムタイプ

キャラクタセット（言語）

次の項目は，2つのシステム間で異なっていてもかまいません。

ホスト名

ドメイン

異なるシステムでのリストアの場合，nnmrestore.ovplコマンドはライセンス情報を新規システムにコピーしません。新しいNNMi管理サーバーの新規ライセンスを取得して適用してください。詳細については，ライセンスのマニュアルを参照してください。

18.4　バックアップとリストアの方針

18.4.1　すべてのデータを定期的にバックアップする

ディザスタリカバリ計画には，すべてのNNMiデータの完全バックアップを定期的に実行するスケジュールを含めてください。このバックアップを作成するためにNNMiを停止する必要はありません。バックアップをスクリプトに組み込む場合は，-forceオプションを使用して，バックアップが開始される前にNNMiが正しい状態になるようにしてください。

例：

nnmbackup.ovpl -force -type online -scope all -archive -target nnmi_backups¥periodic

ハードウェアの障害のためにNNMiデータの復旧が必要になった場合は，次の手順を実行します。

ハードウェアを再構成するか，新規ハードウェアを取得する。

バックアップデータの場合と同じバージョンおよびパッチレベルのNNMiをインストールする。

NNMiデータをリストアする。

リカバリNNMi管理サーバーが「18.3.1　同じシステムでのリストア」にある要件を満たす場合は，次の例のようなコマンドを実行します。

nnmrestore.ovpl -force -lic -source nnmi_backups¥periodic¥newest_backup

リカバリNNMi管理サーバーが同じシステムでのリストアを行うのに適格ではなくても，「18.3.2　異なるシステムでのリストア」の一覧にある要件を満たす場合は，次の例のようなコマンドを実行します。

nnmrestore.ovpl -force -source nnmi_backups¥periodic¥newest_backup

必要に応じてライセンスを更新します。

18.4.2　設定変更前のデータをバックアップする

設定変更を開始する前に，領域を限定したバックアップを必要に応じて実施してください。バックアップの領域については，「18.2.2　バックアップ領域」を参照してください。領域を限定したバックアップをすると，設定を変更しても期待した効果が見られない場合，周知の作動設定に戻すことが可能になります。

例：

nnmbackup.ovpl -type online -scope config -target nnmi_backups¥config

このバックアップを同じNNMi管理サーバーにリストアするには，すべてのNNMiプロセスを停止してから，次の例のようなコマンドを実行します。

nnmrestore.ovpl -force -source nnmi_backups¥config¥newest_backup

18.4.3　NNMiまたはオペレーティングシステムのバージョンアップ前のデータをバックアップする

大規模なシステム変更（NNMiまたはオペレーティングシステムのアップグレードを含む）を行う前に，すべてのNNMiデータの完全バックアップを実行します。バックアップの実行後NNMiデータベースが変更されないようにするため，すべてのNNMiプロセスを停止し，オフラインバックアップを作成してください。

（例）

nnmbackup.ovpl -type offline -scope all -target nnmi_backups¥offline

システムの変更後にNNMiが正常に実行されなくなった場合は，変更をロールバックするか，または異なるNNMi管理サーバーをセットアップし，「18.3.2　異なるシステムでのリストア」の一覧にある要件が確実に満たされるようにしてください。その後，次の例のようなコマンドを実行します。

（例）

nnmrestore.ovpl -source nnmi_backups¥offline¥newest_backup

必要に応じてライセンスを更新します。

18.4.4　ファイルシステムのファイルだけをリストアする

データベーステーブルに影響を与えることなくNNMiファイルを上書きするには，次の例のようなコマンドを実行します。

（例）

nnmrestore.ovpl -partial -source nnmi_backups¥offline¥newest_backup

18.5　データベースをバックアップおよびリストアする

NNMiでは，nnmbackupembdb.ovplコマンドとnnmrestoreembdb.ovplコマンドによって，NNMiデータベースだけをバックアップおよびリストアします。この機能は，NNMiの設定でデータのスナップショットを作成する場合に便利です。

nnmbackupembdb.ovplコマンドは，オンラインバックアップだけを実行します。最低でも，nmsdbmgrサービスが実行されている必要があります。

ポイント

nnmresetembdb.ovplコマンドは，データベースにデータをリストアする前に実行してください。このコマンドによってデータベースにエラーが含まれないようになるため，データベース制約違反が発生するおそれがなくなります。データベースリセットコマンドの実行については，nnmresetembdb.ovplのリファレンスページを参照してください。

19　NNMiの保守

NNMi管理サーバーが機能するようになったら，複数のNNMi機能を最適化するためにメンテナンス作業を実施できます。

19.1　NNMiフォルダのアクセス制御リストの管理

NNM Action Serverを実行するユーザー名の変更が必要な場合があります。権限を変更しないでアクションサーバーを実行するユーザー名を変更すると，NNM Action Serverが起動しなくなり，インシデントアクションの実行中にNNMiがメッセージを記録しなくなるおそれがあります。この発生を防ぐ方法について説明します。

NNMiには，次のフォルダを変更する権限が含まれています。

/var/opt/OV/log/nnm/public

/var/opt/OV/shared/perfSpi

NNMiの/var/opt/OV/log/nnm/publicフォルダに対する既定の権限は755ですが，NNMiはACLを使用して，データベースユーザー（nmsdbmgr）およびnnmactionユーザー（bin）のアクセス権を調整します。NNMiのポストインストール（インストールまたはアップグレードスクリプトの一部）中に，インストールスクリプトによって/var/opt/OV/log/nnm/publicフォルダの権限が変更され，ACLが追加されます。

インストールスクリプトが予期しないエラーによって/var/opt/OV/log/nnm/publicフォルダにACLを設定できない場合，スクリプトは/var/opt/OV/log/nnm/publicフォルダをワールド（そのほかのユーザー）によって書き込み可能にし，NNMiインストールは正常に完了します。NNMiインストールの成功後，/var/opt/OV/log/nnm/publicフォルダへのワールドによる書き込み権限を制限するには，NNMi管理サーバーのオペレーティングシステムにACLを設定するためのシステム管理者マニュアルを参照してください。

/var/opt/OV/log/nnm/publicフォルダのユーザーアクセスを調整するには，UNIX ACL（アクセス制御リスト）を使用します。ACLの設定は，owner/group/otherの権限を拡張するのに役立ちます。ACLは，UNIXの3つのすべてのプラットフォーム（RedHat，HP-UX，およびSolaris）でサポートされています。

例えば，次のコマンドの実行後，USER変数で示されたユーザーは/var/opt/OV/log/nnm/publicフォルダへの書き込み権限を取得します。これらのコマンドを実行しない場合，/var/opt/OV/log/nnm/publicフォルダの権限は755で，ルート以外のユーザーはディレクトリ内のファイルに書き込めません。

RedHat Linux，およびSolaris：

setfacl -m user:<USER>:rwx /var/opt/OV/log/nnm/public

HPUX：

setacl -m user:<USER>:rwx /var/opt/OV/log/nnm/public

Solaris ZFS：

chmod A+user:<USER>:read_data/add_file/write_data/
list_directory:allow /var/opt/OV/log/nnm/public

setfacl，setacl，またはchmodコマンドの使用方法の詳細については，該当するリファレンスページを参照してください。

19.2　カスタムポーラー収集エクスポートの管理

カスタムポーラー機能では，SNMP MIB式を使用してNNMiがポーリングする必要のある追加情報を指定することによって，積極的にネットワーク管理を行えます。カスタムポーラー収集は，収集（ポーリング）する情報およびそれらの情報のNNMiによる処理方法を定義します。詳細については，NNMiヘルプの「カスタムポーラー収集を作成する」および「カスタムポーリングを設定する」を参照してください。

カスタムポーラー機能を使用する場合でも，処理が終わったファイルをエクスポートディレクトリから削除するのはユーザーの責任です。長期の保存にエクスポートファイルを使用しないでください。設定された最大ディスク容量を超えると，NNMiによって古いファイルが削除され，新しいファイルが作成されます。これらのファイルを別の場所に保存していないと，ファイルは失われます。

19.2.1　カスタムポーラー収集のエクスポートディレクトリを変更する

NNMiは，ユーザーがエクスポートした収集データを次のディレクトリに書き込みます。

Windows：%NNM_DATA%¥shared¥nnm¥databases¥custompoller¥export

UNIX：$NNM_DATA/shared/nnm/databases/custompoller/export

NNMiがカスタムポーラーファイルを書き込むディレクトリを変更するには，次の手順を実行します。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-custompoller.properties

UNIX：$NNM_PROPS/nms-custompoller.properties

exportdirエントリを特定する。

このエントリは次の行のように記述されています。

#!com.hp.nnm.custompoller.exportdir=<base directory to export custom poller metrics>

NNMiがカスタムポーラー収集情報をC:¥CustomPollerディレクトリに書き込むように設定するには，次のように行を変更します。

com.hp.nnm.custompoller.exportdir=C:/CustomPoller

注意事項

Windowsの場合も，ディレクトリの区切り文字には「¥」ではなく「/」を使用してください。

NNMi管理サーバーを再起動する。

a　NNMi管理サーバーでovstopコマンドを実行します。

b　NNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行します。

19.2.2　カスタムポーラー収集のエクスポートに使用する最大ディスク容量を変更する

collection_name.csvファイルにデータをエクスポートするときにNNMiが使用する最大ディスク容量を変更するには，次の手順を実行します。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-custompoller.properties

UNIX：$NNM_PROPS/nms-custompoller.properties

maxdiskspaceエントリを特定する。

このエントリは次の行のように記述されています。

#!com.hp.nnm.custompoller.maxdiskspace=1000

各collection_name.csvファイルに最大2,000MB（2GB）のストレージ容量を確保するようにNNMiを設定するには，その行を次のように変更します。

com.hp.nnm.custompoller.maxdiskspace=2000

NNMi管理サーバーを再起動する。

a　NNMi管理サーバーでovstopコマンドを実行します。

b　NNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行します。

19.2.3　カスタムポーラーメトリックスの累積周期を変更する

NNMiは，データをファイルに書き込む前に，カスタムポーラー収集メトリックスを累積する期間を分単位で設定します。カスタムポーラーメトリックスの累積周期を変更するには，次の手順に従います。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-custompoller.properties

UNIX：$NNM_PROPS/nms-custompoller.properties

次のような行を特定する。

#!com.hp.nnm.custompoller.accumulationinterval=5

デフォルト値である5分間ではなく10分間，メトリックスを収集するようにNNMiを設定するには，その行を次のように変更します。

com.hp.nnm.custompoller.accumulationinterval=10

NNMi管理サーバーを再起動する。

a　NNMi管理サーバーでovstopコマンドを実行します。

b　NNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行します。

19.3　インシデントアクションの管理

アクションは，インシデントライフサイクルの任意の時点で自動的に実行されるように設定できます。例えば，設定しているタイプのインシデントが生成されるときにあるアクションが発生するように設定します。詳細については，NNMiヘルプの「インシデントのアクションを設定する」を参照してください。

アクションのパラメータを調整するには，次のセクションに示す手順に従ってください。

19.3.1　同時アクション数を設定する

Solaris NNMi管理サーバーで同時アクションの数を増加すると，NNMiのパフォーマンスが低下します。

NNMiが実行できる同時アクション数を変更するには，次の手順に従います。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nnmaction.properties

UNIX：$NNM_PROPS/nnmaction.properties

次のような行を特定する。

#!com.hp.ov.nms.events.action.numProcess=10

デフォルト値ではなく，20個の同時アクションを実行できるようにNNMiを設定するには，その行を次のように変更します。

com.hp.ov.nms.events.action.numProcess=20

行の始めにある#!文字を必ず削除してください。

NNMi管理サーバーを再起動する。

a　NNMi管理サーバーでovstopコマンドを実行します。

b　NNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行します。

19.3.2　Jythonアクションのスレッド数を設定する

jythonスクリプトを実行するためにアクションサーバーが使用するスレッド数を変更するには，次の手順を実行します。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nnmaction.properties

UNIX：$NNM_PROPS/nnmaction.properties

次のような行を探す。

#!com.hp.ov.nms.events.action.numJythonThreads=10

デフォルトのスレッド数ではなく，20個のスレッドでjythonスクリプトを実行できるようにNNMiを設定するには，その行を次のように変更します。

com.hp.ov.nms.events.action.numJythonThreads=20

行の始めにある#!文字を必ず削除してください。

NNMi管理サーバーを再起動する。

a　NNMi管理サーバーでovstopコマンドを実行します。

b　NNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行します。

19.3.3　アクションサーバー名のパラメータを設定する

WindowsのNNMi管理サーバーでアクションサーバーを実行するユーザー名を変更するには，NNM Action ServerサービスのLogOnプロパティを変更します。管理者権限を持つユーザー名を指定してください。

HP-UX，SolarisおよびLinuxのNNMi管理サーバーでアクションサーバーを実行するユーザー名を変更するには，次の手順を実行します。

次のファイルを編集する。

$NNM_PROPS/nnmaction.properties

次のような行を特定する。

#!com.hp.ov.nms.events.action.userName=bin

デフォルト値ではなく，システムがアクションサーバーを実行するようにNNMiを設定するには，その行を次のように変更します。

com.hp.ov.nms.events.action.userName=system

行の始めにある#!文字を必ず削除してください。

変更を保存する。

次のコマンドを実行して，アクションサーバーを再起動する。

a　ovstop nnmaction

b　ovstart nnmaction

19.3.4　アクションサーバーのキューサイズを変更する

短期間に大量に発生するインシデントに長時間終了しないコマンドをインシデントアクションとして設定した場合，アクションサーバーは多くのメモリを使用するおそれがあります。アクションサーバーのパフォーマンスを上げるために，アクションサーバーで使用可能なメモリサイズが制限されています。

Solaris NNMi管理サーバーの場合，NNMiの稼働状態情報でアクションキューサイズが大きくなっていることが示されると，パフォーマンスを上げるために最大メモリサイズが削減されます。

これらの制限を変更するには，次の手順を実行します。

次のファイルを編集する。

%NNM_PROPS%¥nnmaction.properties

$NNM_PROPS/nnmaction.properties

次のような2行を探す。

com.hp.ov.nms.events.action.jvmargs.minMemsize=-Xms6m
com.hp.ov.nms.events.action.jvmargs.maxMemsize=-Xmx30m

上記のパラメータでは，最小メモリサイズが6MBに，最大が30MBに設定されていることがわかる。これらのパラメータをニーズに合わせて調整する。

変更を保存する。

NNMi管理サーバーを再起動する。

a　NNMi管理サーバーでovstopコマンドを実行します。

b　NNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行します。

19.3.5　インシデントアクションのログ

アクションが実行されると，実行結果がインシデントアクションのログファイルに記録されます。このログの内容を確認するためには，［ツール］＞［インシデントアクションログ］を実行します。このログファイルに記録される項目については，次の表を参照してください。

表19‒1　インシデントアクションログに記録される項目一覧

項目

説明

コマンド

インシデントが設定されたライフサイクル状態になったときに実行されるコマンド

インシデント名

インシデントの名前

インシデントUUID

インシデントのUUID（［登録］タブに表示）

コマンドのタイプ

コマンドのタイプ（Jython，またはScriptOrExecutable）

ライフサイクル状態

インシデントのライフサイクル状態（Registered，In Process，Completed，またはClosed）

終了コード

コマンドの戻り値

標準出力

標準出力への出力内容

標準エラー

標準エラー出力への出力内容

実行ステータス

アクションの実行結果

19.4　trapFilter.confファイルでインシデントをブロックする

NNMi管理サーバー上のインシデントの数が一定のレートに達して，新しく到着するインシデントをNNMiがブロックすることになったとします。インシデントのブロックが発生すると，NNMiはTrapStormインシデントを生成し，インシデントがブロックされていることを示します。また，NNMiは主要なヘルスメッセージも生成し，インシデントレートが高くてインシデントがブロックされていることを示すことがあります。

インシデントの数が一定のレートに達しないように，次の方法でインシデントをブロックします。

nnmtrapd.confファイルによる方法

nnmtrapd.confファイルを使用し，NNMiが監視するインシデントをブロックして，インシデントトラフィックを減らしてください。ただし，nnmtrapd.confファイルによる方法では，NNMiは依然としてこれらのインシデントを使用してトラップレートを計算し，トラップバイナリストアに書き込みます。nnmtrapd.confファイルによる方法を使用しても，インシデントがデータベースで作成されたり保存されたりすることを停止することしかできません。詳細については，nnmtrapd.confのリファレンスページを参照してください。

trapFilter.confファイルによる方法

nnmtrapd.confファイルを使用する方法より適切な方法です。NNMiにはフィルタリングメカニズムがあり，NNMiイベントパイプラインで早期にインシデントがブロックされ，このインシデントがトラップレート計算で分析されること，またはNNMiトラップバイナリストアに保存されることが回避されます。デバイスのIPアドレスまたはOIDをtrapFilter.confファイルに追加すると，この大量のインシデントをブロックして，インシデントの量の問題を回避できます。詳細については，trapFilter.confおよびnnmtrapconfig.ovplのリファレンスページを参照してください。

19.5　NNMiの文字セットエンコードの設定

NNMi管理サーバーに設定したロケールに応じて，NNMiでSNMP OCTETSTRINGデータの解釈に使用するソースエンコードの設定が必要な場合があります。これを行うには，nms-jboss.propertiesファイルを次のように編集します。

環境に応じて次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-jboss.properties

UNIX：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

次の行を含むテキストブロックを探す。

#!com.hp.nnm.sourceEncoding=UTF-8

この行のコメントを解除する。

com.hp.nnm.sourceEncoding=UTF-8

nms-jboss.propertiesファイルに記述されているコメント文の例に従って，手順3.で示されたプロパティ値（UTF-8）を変更する。

nms-jboss.propertiesファイルを保存する。

NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

19.6　レベル2オペレータがノードを削除できるように構成する

デフォルトのNNMiでは，NNMi管理者がノードを削除できます。NNMiレベル2オペレータのユーザーグループに割り当てられたアカウントを構成して，ノードを削除することもできます。

NNMiを変更して，NNMiレベル2オペレータのユーザーグループに割り当てられたユーザーアカウントがノードを削除する必要がある場合は，次のようにします。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-ui.properties

UNIX：$NNM_PROPS/nms-ui.properties

次の行を含んでいるテキストブロックを検索する。

#!com.hp.nnm.ui.level2NodeDelete = true

次の行のコメントを解除して，次のように編集する。

com.hp.nnm.ui.level2NodeDelete = true

変更を保存する。

次のどちらかを実行して，NNMiを構成し，ノード削除のための正しいパーミッションを設定する。

オプション1：NNMiレベル2オペレータのNNMi管理権限を持つセキュリティグループを作成します。このセキュリティグループを構成して，NNMiレベル2オペレータが削除できるノードのセットを含むようにします。

オプション2：次のようにして，nms-topology.propertiesファイルにエントリを追加します。

a

次のファイルを編集します。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-topology.properties

UNIX：$NNM_PROPS/nms-topology.properties

b

ファイルの最後までスクロールして，次の行を追加します。

permission.override.com.hp.nnm.DELETE_OBJECT=com.hp.nnm.ADMIN,com.hp.nnm.LEVEL2

c

変更を保存します。

NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

HA下でファイルに変更を加えるときには，クラスタの両方のノードで変更を加える必要があります。HA構成を使用しているNNMiの場合，NNMi管理サーバーの停止と再起動が必要な変更を加えたときには，ovstopおよびovstartコマンドを実行する前に，ノードをメンテナンスモードにする必要があります。

手順1.から手順6.までを行うと，NNMiコンソールは次のように変化します。

NNMiレベル2オペレータユーザーグループメンバーのノードビューに［アクション］＞［削除］メニュー項目が，ツールバーに削除ボタン（アイコン）が含まれます。

ノードフォームに［アクション］メニューが，ツールバーに［ノードを削除］ボタンが含まれます。

19.7　レベル2オペレータがマップを編集できるように構成する

デフォルトのNNMiでは，NNMi管理者は，ノードグループの作成，変更，および削除によって，マップを編集できます。NNMiレベル2オペレータのユーザーグループに割り当てられたアカウントを構成して，この編集を可能にすることもできます。

NNMiを変更して，NNMiレベル2オペレータのユーザーグループに割り当てられたユーザーアカウントが，アクセス権を持つノード上のノードグループを作成，変更，および削除する必要がある場合は，次のようにします。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-ui.properties

UNIX：$NNM_PROPS/nms-ui.properties

次の行を含んでいるテキストブロックを検索する。

#!com.hp.nnm.ui.level2MapEditing = true

次の行のコメントを解除して，次のように編集する。

com.hp.nnm.ui.level2MapEditing = true

変更を保存する。

NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

HA下でファイルに変更を加えるときには，クラスタの両方のノードで変更を加える必要があります。HA構成を使用しているNNMiでは，NNMi管理サーバーの停止と再起動が必要な変更を加えた場合には，ovstopおよびovstartコマンドを実行する前に，ノードをメンテナンスモードにする必要があります。

手順1.から手順5.までを行うと，NNMiコンソールは次のように変化します。

NNMiレベル2オペレータの場合，［インベントリ］＞［ノードグループ］メニューに作成および削除ツールバーアイコンが表示されます。

NNMiレベル2オペレータの場合，ノードグループフォームのツールバーに［保存して新規作成］および［ノードグループを削除］ボタンが含まれます。また，［デバイスフィルター］などのタブが含まれます。

ノードグループマップの場合，NNMiコンソールに［レイアウトの保存］ツールバーボタンと，［ファイル］＞［レイアウトの保存］メニュー項目が含まれます。［レイアウトの保存］動作は，ノードグループマップにノードグループマップの設定が存在するかどうかによって異なります。ノードグループマップにノードグループマップの設定が存在しない場合は，作成する必要があります。NNMiレベル2オペレータのユーザーがノードグループマップの設定を作成するパーミッションを持つように，NNMiを構成できます。

NNMiコンソールから，［トポロジマップ］>［ノードグループの概要］を開く。

変更しなければならないノードグループを開く。

［ファイル］>［ノードグループマップの設定を開く］を開く。

［レイアウトの保存のための最小NNMiロール］を［オペレータレベル2］に設定する。

変更を保存する。

これで，NNMiレベル2オペレータは，ノードグループマップビューからノードグループマップの設定，編集，および削除ができます。

19.8　レベル1オペレータがステータスのポーリングおよび設定のポーリングを実行できるように構成する

NNMiでは，NNMiレベル2オペレータのユーザーグループに割り当てられたユーザーアカウントは，アクセス権があるノードに対してステータスのポーリングと設定のポーリングを実行できます。

NNMiを変更して，NNMiレベル1オペレータのユーザーグループに割り当てられたユーザーアカウントがステータスのポーリングおよび設定ポーリングを実行する場合は，次のようにします。

［設定］>［ユーザーインタフェース］>［メニュー項目］>［ステータスのポーリング］フォームを開く。

［メニュー項目コンテキスト］タブから，変更しなければならない［必要なNNMiロール/オブジェクトのタイプ］項目の各エントリを開く。

レベル1オペレータにステータスのポーリングを実行させたい各オブジェクトタイプについて，［必要なNNMiロール］の値を［オペレータレベル1］に変更する。

このステップによって，NNMiレベル1オペレータユーザーグループに割り当てられたユーザーアカウントは，指定されたオブジェクトタイプのステータスのポーリングアクションを表示できるようになります。

［設定］>［ユーザーインタフェース］>［メニュー項目］>［設定のポーリング］フォームを開く。

［メニュー項目コンテキスト］タブから，変更しなければならない［必要なNNMiロール/オブジェクトのタイプ］項目の各エントリを開く。

レベル1オペレータに設定のポーリングを実行させたい各オブジェクトタイプについて，［必要なNNMiロール］の値を［オペレータレベル1］に変更する。

このステップによって，NNMiレベル1オペレータのユーザーグループに割り当てられたユーザーアカウントは，指定されたオブジェクトタイプの設定のポーリングアクションを表示できるようになります。

次に，nms-topology.propertiesファイルを手順7から手順10に示されているように編集して，NNMiレベル1オペレータのユーザーグループに割り当てられたユーザーアカウントが，NNMiコンソールからステータスのポーリングと設定のポーリングの両方のコマンドを実行できるようにします。これらのステップを完了しなかった場合，NNMiはアクションメニューにステータスのポーリングおよび設定のポーリングオプションを表示しますが，ユーザーがステータスのポーリングまたは設定のポーリングコマンドを実行しようとすると，エラーメッセージが表示されます。

ステータスのポーリングと設定のポーリングに必要なアクセスレベル（必要なオブジェクトアクセス権限レベル）を変更するには，次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-topology.properties

UNIX：$NNM_PROPS/nms-topology.properties

ファイルの最後までスクロールして，ステータスのポーリング変更のために次の行を追加する。

permission.override.com.hp.nnm.STATUS_POLL=com.hp.nnm.ADMIN,com.hp.nnm.LEVEL2,com.hp.nnm.LEVEL1

設定のポーリング変更のために次の行を追加する。

permission.override.com.hp.nnm.CONFIG_POLL=com.hp.nnm.ADMIN,com.hp.nnm.LEVEL2,com.hp.nnm.LEVEL1

変更を保存する。

NNMi管理サーバーを再起動する。

a　NNMi管理サーバー上でovstopコマンドを実行します。

b　NNMi管理サーバー上でovstartコマンドを実行します。

HA下でファイルに変更を加えるときには，クラスタの両方のノードで変更を加える必要があります。HA構成を使用しているNNMiの場合，NNMi管理サーバーの停止と再起動が必要な変更を加えた場合には，ovstopおよびovstartコマンドを実行する前に，ノードをメンテナンスモードにする必要があります。

19.9　監視対象外のノードについてSNMPv3トラップを認証するようにNNMiを構成する

NNMiが管理対象外のデバイスからSNMPv3トラップを受信することがあります。NNMiを構成して，これらのデバイスのSNMPv3 engineIDをSNMPv3キャッシュに追加できます。

このようにNNMiを構成することによって，NNMiはこれらのSNMPv3トラップを認証し，格納できます。

次のようにして，これらのSNMPv3トラップを受信し，格納するようにNNMiを構成します。

NNMiコンソールで，［設定］>［通信の設定］を選択する。

NNMiが受信する各トラップの情報と一致するように，通信の設定を構成します。詳細については，NNMiヘルプの「デフォルトのSNMPv3を設定する」を参照してください。

SNMPv3ノードのアドレス範囲を含む領域を使用するか，それぞれに特定のノード設定を構成するとよいです。

NNMiコンソールで，［設定］>［インシデント］>［インシデントの設定］を選択する。

［未解決のSNMPトラップおよびSyslogメッセージを破棄する］の選択を解除します。

［未解決のSNMPトラップおよびSyslogメッセージを破棄する］の選択を解除すると，NNMiは管理対象外のノードから送信されたトラップを保持します。

NNMi管理サーバー上でovstopコマンドを実行する。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-communication.properties

UNIX：$NNM_PROPS/nms-communication.properties

ファイルの末尾に次の行を追加する。

com.hp.nnm.snmp.engineid.file=<path to file>file.txt

<path to file>file.txtエントリは，デバイスを含んでいるファイルのフルパスとファイル名です。これらの構成変更によって，NNMiプロセスを再起動するたびに，NNMiはこのファイルのエントリをSNMPv3キャッシュに読み込みます。

Linux NNMi管理サーバーでは，ファイルパスは/var/opt/OV/etcなど，通常の形式になります。

Windows NNMi管理サーバーでは，区切り文字としてスラッシュを使用します。例えば，C:/temp/file.txtなどの形式になります。

変更を保存する。

<path to file>file.txtファイルを編集する。

デバイスのIPアドレス，ポート，およびエンジンIDをコンマで区切って追加する。各デバイスのエントリを各行に1つずつ追加する。

エンジンIDは，一連の16進数のバイトです。NNMiは大文字と小文字を区別しないで，スペースを認識します。

次の例を使用して，エントリを作成します。

16.1.2.3,161,80 00 00 09 30 00 00 1f e9 a3 33 01
16.1.2.4,161,80 00 00 11 03 00 00 2d 51 99 30 00
1050:0000:0000:0000:0005:0600:300c:326b, 161,
800000090300001f9ea33000
ff06::c3,161,80 00 00 09 03 00 00 1f 9A A3 30 00

NNMi管理サーバー上でovstartコマンドを実行してNNMiを起動し，<path to file>file.txtファイルを読み込む。

Boot.logファイルを開き，NNMiがファイルを読み込んだことを確認する。

手順8.で準備したファイルが正しく読み込まれている場合には，次のようなメッセージが記録されます。

2012-10-17 14:44:44.876 情報 [NnmTrapService] Start: Populate
engineIDs from file
2012-10-17 14:45:08.017 情報 [SnmpV3EngineIdCachePopulator]
Successfully loaded 3 V3 Engine IDs from file /temp/patch2/
v3hosts.txt

ノードから有効な構成へのマッピングが失敗した場合には，次のようなメッセージが記録されます。

2012-10-17 14:45:03.485 警告 [SnmpV3EngineIdCachePopulator] V3
Engine IDs: Could not resolve SNMPv3 configuration for 16.1.2.6

上記のようなメッセージが表示された場合は，このノードの［設定］>［通信の設定］を調整する必要があります。

キャッシュと<path to file>file.txtファイルからエントリを削除する必要がある場合は，<path to file>file.txtに変更を加えてエントリを削除してから，次のようにNNMiを再起動します。

a　NNMi管理サーバー上でovstopコマンドを実行します。

b　NNMi管理サーバー上でovstartコマンドを実行します。

19.10　プロキシSNMPゲートウェイによって送信されたトラップからオリジナルトラップアドレスを特定するようにNNMiを構成する

NNMiのデフォルト構成を使用しているときは，プロキシSNMPゲートウェイによって送信されたトラップにはオリジナルトラップアドレスが表示されないことがあります。管理者は，オリジナルトラップアドレスを特定するようにNNMiを構成できます。

NNMiには，cia.originaladdressというカスタムインシデント属性があります。

NNMiは，com.hp.nnm.trapd.useUdpHeaderIpAddressプロパティと組み合わせて，cia.originaladdress属性の意味を特定します。com.hp.nnm.trapd.useUdpHeaderIpAddressパラメータの値のデフォルトはfalseなので，NNMiは通常cia.originaladdress属性を無視します。com.hp.nnm.trapd.useUdpHeaderIpAddressの値をtrueに設定すると，cia.originaladdress属性からSNMPエージェントアドレスの値がわかります。

UDPヘッダーアドレスをNNMiでのソースとして使用して，さらに管理対象デバイスの実際のSNMPアドレスへアクセスする必要があるときは，com.hp.nnm.trapd.useUdpHeaderIpAddressの値をtrueに設定すると便利です。

com.hp.nnm.trapd.useUdpHeaderIpAddress属性がfalse（デフォルトの設定）のときには，cia.originaladdressおよびcia.address属性の両方が同じ値を含みます。

cia.originaladdressの値を使用してオリジナルトラップアドレスを特定するようにNNMiを構成するには，次のようにします。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-jboss.properties

UNIX：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

次の行を含んでいるテキストブロックを検索する。

#!com.hp.nnm.trapd.useUdpHeaderIpAddress=false

次のように行のコメントを解除して，編集する。

com.hp.nnm.trapd.useUdpHeaderIpAddress=true

変更を保存する。

NNMiを再起動する。

a　ovstop

b　ovstart

HA下でファイルに変更を加えるときには，クラスタの両方のノードで変更を加える必要があります。HA構成を使用しているNNMiでは，NNMi管理サーバーの停止と再起動が必要な変更を加えた場合には，ovstopおよびovstartコマンドを実行する前に，ノードをメンテナンスモードにする必要があります。

手順1.から手順5.までを完了すると，NNMiはcia.originaladdressの値を使用してオリジナルトラップアドレスを特定する。

19.11　NNMiコンソールにHTTPSだけで接続する

NNMiコンソールへのHTTPアクセスを防止する最も効果的な方法は，保護されたシステムへのHTTPSアクセスだけを許可するファイアウォールの後ろにNNMi管理サーバーを配置することです。

HTTPアクセスを防止するファイアウォール設定によって，Webサービスを使用してNNMiと通信し，HTTPだけをサポートする統合で問題が発生することがあります。統合製品のマニュアルを参照し，HTTPSをサポートしているかどうかを確認します。

より安全性に劣る方法では，次の手順によって，HTTPポートからのNNMiコンソールアクセスリクエストをHTTPSポートにリダイレクトします。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-ui.properties

UNIX：$NNM_PROPS/nms-ui.properties

文字列httpsを検索し，次の行が含まれるテキストブロックを探す。

#! com.hp.ov.nms.ui.https.only=false

次の行のコメントを解除し，次のように編集する。

com.hp.ov.nms.ui.https.only=true

NNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

参考

このプロパティを設定してHTTP要求をNNMiコンソールのHTTPSにリダイレクトすると，NNMiにクロス起動するアプリケーションに問題が発生することがあります。このような問題が発生する場合は，このHTTPSリダイレクトを無効にします。

19.12　リモートアクセスには暗号化を必須とするようにNNMiを設定する

管理者は，ネットワークからNNMiへのHTTPアクセスを無効にできます。

暗号化リモートアクセスだけを許可するようにNNMiを設定する前に，グローバルネットワーク管理およびそのほかの連携製品がSSLをサポートしていることを確認します。暗号化リモートアクセスだけを許可するようにNNMiを設定する前に，グローバルネットワーク管理およびそのほかの連携製品のSSLを設定してください。

ネットワークからNNMiへのHTTPアクセスを無効にするには，server.propertiesファイルを次のように編集します。

次のファイルを編集する。ファイルが存在しない場合は作成する。

Windows：%NnmDataDir%¥nmsas¥NNM¥server.properties

UNIX：$NnmDataDir/nmsas/NNM/server.properties

server.propertiesファイルに次の4行を追加する。

nmsas.server.net.bind.address = 127.0.0.1
nmsas.server.net.bind.address.ssl = 0.0.0.0
nmsas.server.net.hostname = localhost
nmsas.server.net.hostname.ssl = ${com.hp.ov.nms.fqdn}

NNMi管理サーバーを再起動する。

a　NNMi管理サーバーでovstopコマンドを実行します。

b　NNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行します。

19.13　厳格にSNMPv3インフォームを処理するようにNNMiを構成する

厳格にSNMPv3インフォームを処理するようにNNMiを構成できます。新しいプロパティを構成すると，NNMiは厳格にSNMPv3インフォームを処理できるようになります。NNMiは，トラップ転送設定で構成されたクレデンシャルに一致しないクレデンシャルを持つ SNMPv3インフォームを処理しません。この構成では，NNMi 通信の設定画面でノードに対して構成された認証またはプライバシが無視されます。

NNMiは，（この新しいプロパティを持つ）SNMPv3インフォームを検証するときとは異なる方法でSNMPv3トラップを検証します。SNMPトラップの場合，NNMiはトポロジ内のノードの監視に現在使用されている通信の設定を使用します。

新しいプロパティを構成するには，次のようにします。

次のファイルを編集する。

Windows

%NNM_DATA_DIR%¥shared¥nnm¥conf¥props¥nms-communication.properties

UNIX

$NNM_DATA_DIR/shared/nnm/conf/props/nms-communication.properties

次の行を追加する。

com.hp.ov.nms.comm.snmp.enforcestrictv3traps=true

ファイルを保存する。

NNMi管理サーバーを再起動する。

a　NNMi管理サーバー上でovstopコマンドを実行します。

b　NNMi管理サーバー上でovstartコマンドを実行します。

HA下でファイルに変更を加えるときには，クラスタの両方のノードで変更を加える必要があります。HA構成を使用しているNNMiでは，NNMi管理サーバーの停止と再起動が必要な変更を加えた場合には，ovstopおよびovstartコマンドを実行する前に，ノードをメンテナンスモードにする必要があります。

構成したばかりのプロパティが誤っているか，falseに設定された場合，NNMiはSNMPv3インフォームをトラップ転送設定で設定された構成と照合して検証しません（この機能を追加する前のNNMiの動作）。NNMiは，拒否されたSNMPv3インフォームおよびトラップに関するメッセージをnnm-trace*.logファイルに記録します。

19.14　以前にサポートされていたvarbind順序を保持するようにNNMiを構成する

すべてのSNMPv2トラップは，最初と2番目のvarbindとしてsysUpTime.0およびsnmpTrapOID.0 OIDを含みます。varbindリスト内のvarbindの位置は，OIDがSNMPv2仕様に従ってリスト内に位置付けられていることを意味します。OIDがトラップパラメータとして使用される場合は，OIDが特定のMIBにリストされていることを意味します。SNMPv2トラップ定義がsysUpTime.0またはsnmpTrapOID.0をトラップパラメータとして含む場合，varbindリストの最初と2番目以外の位置に追加のvarbindとして現れる可能性があります。

NNMi 10-10より前では，NNMiはsysUpTime.0およびsnmpTrapOID.0 OIDのすべてのインスタンスをvarbindリストから削除していました。NNMi 10-10からは，NNMiは，これらのOIDがトラップ定義の一部であるときにこれらのOIDを保持し，受信したトラップのvarbindリストの最初と2番目以外の位置にある可能性があります。この変更によって，sysUpTime.0またはsnmpTrapOID.0 OIDをトラップパラメータとして持つトラップのvarbind順序が変更されることがあります。

例えば，NNMiがvarbindが次のような位置にあるトラップを受信したとします。

Varbind 1: .1.3.6.1.2.1.1.3.0 (sysUpTime)
Varbind 2: .1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 (snmpTrapOID)
Varbind 3: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.92
Varbind 4: .1.3.6.1.4.1.11.2.17.20.20.1
Varbind 5: .1.3.6.1.4.1.11.2.17.20.20.2
Varbind 6: .1.3.6.1.4.1.11.2.17.20.20.3
Varbind 7: .1.3.6.1.4.1.11.2.17.20.20.4
Varbind 8: .1.3.6.1.2.1.1.3.0 (sysUpTime)
Varbind 9: .1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 (snmpTrapOID)
Varbind 10: .1.3.6.1.4.1.11.2.17.20.20.3
Varbind 11: .1.3.6.1.4.1.11.2.17.20.20.4

NNMi 10-10より前では，NNMiはトラップ1とトラップ2の両方にあるすべてのsysUpTimeおよびsnmpTrapOIDのvarbind（下線部分）を削除します。これを次に示します。

Varbind 1: .1.3.6.1.2.1.1.3.0 (sysUpTime)
Varbind 2: .1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 (snmpTrapOID)
Varbind 3: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.92
Varbind 4: .1.3.6.1.4.1.11.2.17.20.20.1
Varbind 5: .1.3.6.1.4.1.11.2.17.20.20.2
Varbind 6: .1.3.6.1.4.1.11.2.17.20.20.3
Varbind 7: .1.3.6.1.4.1.11.2.17.20.20.4
Varbind 8: .1.3.6.1.2.1.1.3.0 (sysUpTime)
Varbind 9: .1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 (snmpTrapOID)
Varbind 10: .1.3.6.1.4.1.11.2.17.20.20.3
Varbind 11: .1.3.6.1.4.1.11.2.17.20.20.4

NNMi 10-10からは，NNMiは，次のように，最初と2番目のvarbind（下線部分）位置にないsysUpTimeおよびsnmpTrapOIDのvarbindを保持します。

Varbind 1: .1.3.6.1.2.1.1.3.0 (sysUpTime)
Varbind 2: .1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 (snmpTrapOID)
Varbind 3: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.92
Varbind 4: .1.3.6.1.4.1.11.2.17.20.20.1
Varbind 5: .1.3.6.1.4.1.11.2.17.20.20.2
Varbind 6: .1.3.6.1.4.1.11.2.17.20.20.3
Varbind 7: .1.3.6.1.4.1.11.2.17.20.20.4
Varbind 8: .1.3.6.1.2.1.1.3.0 (sysUpTime)
Varbind 9: .1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 (snmpTrapOID)
Varbind 10: .1.3.6.1.4.1.11.2.17.20.20.3
Varbind 11: .1.3.6.1.4.1.11.2.17.20.20.4

NNMi 10-10までと同じ動作にしたい場合は，com.hp.nnm.events.preserveOldVarbindListOrderプロパティをtrueに設定してください。

NNMi 10-10までと同じ動作にしたい場合は，次のようにします。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-jboss.properties

UNIX：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

次の行を含んでいるテキストブロックを検索する。

#!com.hp.nnm.events.preserveOldvarbindListOrder=false

次のように行のコメントを解除して，編集する。

com.hp.nnm.events.preserveOldvarbindListOrder=true

変更を保存する。

NNMiを再起動する。

a　NNMi管理サーバー上でovstopコマンドを実行します。

b　NNMi管理サーバー上でovstartコマンドを実行します。

19.15　古いSNMPトラップインシデントを自動でトリムする

NNMiのパフォーマンスを高いレベルで維持するために，データベースに一定数のSNMPトラップインシデントが存在すると，それ以上のSNMPトラップ（syslogメッセージを含む）はインシデント化されません。しかし，SNMPトラップインシデントの自動トリム機能を使って，データベースに保存されているSNMPトラップインシデントの数を調整し，受信したSNMPトラップを継続してインシデント化できます。

SNMPトラップインシデントの自動トリム機能はデフォルトでは無効になっています。この機能を有効にすると，NNMiは古いSNMPトラップインシデントをデータベースから削除します。

注意事項

SNMPトラップインシデントを手動でデータベースから削除する場合は，nnmtrimincidents.ovplコマンドを使用してください。詳細については，nnmtrimincidents.ovplのリファレンスページを参照してください。

19.15.1　SNMPトラップインシデントの自動トリムを有効にする（インシデントのアーカイブを作成しない場合）

データベース中のSNMPトラップインシデント数（syslogメッセージを含む）が60,000を超えた場合に，SNMPトラップインシデントの自動トリム機能によって，30,000個のSNMPトラップインシデントを削除したいとき，次の手順を実行してください。なお，この手順ではインシデントのアーカイブは作成しません。

次のファイルを編集する。

Windowsの場合：%NNM_PROPS%¥nms-jboss.properties

UNIXの場合：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

次の行を探す。

#!com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimStartPercentage=50

コメント記号を削除し，次のように修正する。

com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimStartPercentage=60

次の行を探す。

#!com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimPercentageToDelete=25

コメント記号を削除し，次のように修正する。

com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimPercentageToDelete=50

次の行を探す。

#!com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimSetting=Disabled

コメント記号を削除し，次のように修正する。

com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimSetting=TrimOnly

編集したファイルを保存してから，次のコマンドを実行してNNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

com.hp.nnm.events.snmpTrapMaxStoreLimitのデフォルト値は100,000です。この場合，データベース中のSNMPトラップインシデント数（syslogメッセージを含む）が60,000を超えた場合に，次の式によって30,000個のSNMPトラップインシデントが削除されます。

com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimStartPercentage X
com.hp.nnm.events.snmpTrapMaxStoreLimit X
com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimPercentageToDelete

19.15.2　SNMPトラップインシデントの自動トリムを有効にする（インシデントのアーカイブを作成する場合）

データベース中のSNMPトラップインシデント数（syslogメッセージを含む）が80,000を超えた場合に，SNMPトラップインシデントの自動トリム機能によって，60,000個のSNMPトラップインシデントを削除したいときには，次の手順を実行してください。なお，この手順ではインシデントのアーカイブを作成します。

次のファイルを編集する。

Windowsの場合：%NNM_PROPS%¥nms-jboss.properties

UNIXの場合：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

次の行を探す。

#!com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimStartPercentage=50

コメント記号を削除し，次のように修正する。

com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimStartPercentage=80

次の行を探す。

#!com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimPercentageToDelete=25

コメント記号を削除し，次のように修正する。

com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimPercentageToDelete=75

次の行を探す。

#!com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimSetting=Disabled

コメント記号を削除し，次のように修正する。

com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimSetting=TrimAndArchive

編集したファイルを保存してから，次のコマンドを実行してNNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

com.hp.nnm.events.snmpTrapMaxStoreLimitのデフォルト値は100,000です。この場合，データベース中のSNMPトラップインシデント数（syslogメッセージを含む）が80,000を超えた場合に，次の式によって60,000個のSNMPトラップインシデントが削除されます。

com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimStartPercentage X
com.hp.nnm.events.snmpTrapMaxStoreLimit X
com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimPercentageToDelete

削除したインシデントは次のファイルにアーカイブされます。

Windowsの場合：%NNM_TMP%¥incidentArchive."<日付>".csv.gz

UNIXの場合：$NNM_TMP/incidentArchive."<日付>".csv.gz

NNMiサービスを再起動するまではアーカイブファイル名は固定であり，同じファイルに追記されます。

19.15.3　保存されるSNMPトラップインシデント数の最大値を変更する

SNMPトラップインシデントを長期間保存する必要がある場合や，長期間保存する必要がない場合に対応するために，データベースに保存されるSNMPトラップインシデント数の最大値を変更できます。

注意事項

デフォルトではデータベース中のSNMPトラップインシデント数（syslogメッセージを含む）が100,000を超えると，それ以上のSNMPトラップ（syslogメッセージを含む）はインシデント化されません。最大値を100,000以上に変更することはパフォーマンス上の問題を引き起こすおそれがあるため，推奨されません。変更する場合は，十分に評価してご使用ください。

(1)　最大値を100,000未満に変更する場合

ここでは50,000に変更します。

次のファイルを編集する。

Windowsの場合：%NNM_PROPS%¥nms-jboss.properties

UNIXの場合：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

次の行を探す。

#!com.hp.nnm.events.snmpTrapMaxStoreLimit=100000

コメント記号を削除し，次のように修正する。

com.hp.nnm.events.snmpTrapMaxStoreLimit=50000

編集したファイルを保存してから，次のコマンドを実行してNNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

(2)　最大値を100,000以上に変更する場合

ここでは200,000に変更します。

次のファイルを編集する。

Windowsの場合：%NNM_PROPS%¥nms-jboss.properties

UNIXの場合：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

次の行を探す。

#!com.hp.nnm.events.snmpTrapEnforce100KLimit=true

コメント記号を削除し，次のように修正し，ファイルを保存する。

com.hp.nnm.events.snmpTrapEnforce100KLimit=false

次のファイルを編集する。

Windowsの場合：%NNM_PROPS%¥nms-jboss.properties

UNIXの場合：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

次の行を探す。

#!com.hp.nnm.events.snmpTrapMaxStoreLimit=100000

コメント記号を削除し，次のように修正し，ファイルを保存する。

com.hp.nnm.events.snmpTrapMaxStoreLimit=200000

次のコマンドを実行してNNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

19.15.4　SNMPトラップインシデントの自動トリムの状態を監視する

SNMPトラップインシデントの自動トリム機能の状態をチェックするためには，NNMi コンソールの［ヘルプ］＞［システム情報］＞［ヘルス］にSNMPトラップ数に関するメッセージが表示されていないかを確認します。また，SNMPトラップインシデントの自動トリム機能に関連して，NNMiは次のインシデントを登録します。

データベースに保存されたSNMPトラップインシデント（syslogメッセージを含む）がcom.hp.nnm.events.snmpTrapMaxStoreLimitの値の100%に到達した場合，NNMiはSnmpTrapLimitCriticalを登録します。

データベースに保存されたSNMPトラップインシデント（syslogメッセージを含む）がcom.hp.nnm.events.snmpTrapMaxStoreLimitの値の95%に到達した場合，NNMiはSnmpTrapLimitMajorを登録します。

データベースに保存されたSNMPトラップインシデント（syslogメッセージを含む）がcom.hp.nnm.events.snmpTrapMaxStoreLimitの値の90%に到達した場合，NNMiはSnmpTrapLimitWarningを登録します。

19.15.5　SNMPトラップインシデントの自動トリムを無効にする

SNMPトラップインシデントの自動トリムを無効にするには，次の手順を実行します。

次のファイルを編集する。

Windowsの場合：%NNM_PROPS%¥nms-jboss.properties

UNIXの場合：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

次のプロパティを含む行を探す。

com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimSetting

次のように修正する。

com.hp.nnm.events.snmpTrapAutoTrimSetting=Disabled

ファイルを保存してから，次のコマンドを実行してNNMiを再起動する。

ovstop
ovstart

19.16　NNMi正規化プロパティを変更する

NNMiでは，ホスト名とノード名の両方が大文字と小文字を区別して保存されます。NNMiコンソールのすべての検索，ソート，およびフィルタの結果も大文字と小文字を区別して返されます。使用するDNSサーバーが，すべて大文字，すべて小文字，大文字と小文字の混合などのように大文字と小文字を区別してさまざまなノード名とホスト名を返す場合，最良の結果が得られない場合があります。

ユーザーの特定のニーズに合うように，NNMiの正規化プロパティを変更できます。NNMiの初期検出シードを行う前に，これらの変更を行うことを推奨します。

導入中の初期検出を実行する前に，このセクションの設定を調整することを推奨します。

初期検出を実行してから正規化プロパティの変更を行う場合は，完全な検出を開始するnnmnoderediscover.ovpl -allスクリプトを実行できます。詳細については，nnmnoderediscover.ovplのリファレンスページを参照してください。

次のプロパティを変更できます。

検出されるノード名を，UPPERCASE，LOWERCASE，またはOFFに正規化します。

検出されるホスト名をUPPERCASE，LOWERCASE，またはOFFに正規化します。

正規化プロパティを変更するには，次の手順に従います。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-topology.properties

UNIX：$NNM_PROPS/nms-topology.properties

検出される名称を正規化するようにNNMiを設定するには，次のような行を探す。

#!com.hp.ov.nms.topo.NAME_NORMALIZATION=OFF

a　プロパティのコメントを解除します。

com.hp.ov.nms.topo.NAME_NORMALIZATION=OFF

プロパティのコメントを解除するには，行の先頭から#!文字を削除します。

b　OFFをLOWERCASEまたはUPPERCASEに変更します。

c　変更を保存します。

検出されるホスト名を正規化するようにNNMiを設定するには，次のような行を探す。

#!com.hp.ov.nms.topo.HOSTNAME_NORMALIZATION=OFF

a　プロパティのコメントを解除します。

com.hp.ov.nms.topo.HOSTNAME_NORMALIZATION=OFF

プロパティのコメントを解除するには，行の先頭から#!文字を削除します。

b　OFFをLOWERCASEまたはUPPERCASEに変更します。

c　変更を保存します。

NNMi管理サーバーを再起動する。

a　NNMi管理サーバーでovstopコマンドを実行します。

b　NNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行します。

19.16.1　初期検出後の正規化プロパティ変更時の注意事項

初期検出を実行した後に正規化プロパティを変更すると，NNMiは，次回検出までプロパティ変更との食い違いが続きます。これを解消するには，NNMi正規化プロパティを変更した後に，nnmnoderediscover.ovpl -allスクリプトを実行して完全検出を開始します。

19.17　データベースポートを変更する

データベースに異なるポートを使用するようにNNMiを設定するには，次の手順を実行します。

環境に応じて次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

UNIX：$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

次のような行を探す。

#!com.hp.ov.nms.postgres.port=5432

プロパティのコメントを解除する。

com.hp.ov.nms.postgres.port=5432

プロパティのコメントを解除するには，行の先頭から#!文字を削除します。

既存の値を新しいポート番号に変更する。

変更を保存する。

NNMi管理サーバーを再起動する。

a　NNMi管理サーバーでovstopコマンドを実行します。

b　NNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行します。

19.18　NNMi自己監視

NNMiでは，メモリ，CPU，ディスクリソースなどの自己監視チェックが実行されます。NNMi管理サーバーのリソースが少なくなる，または重大な状態が検出されると，NNMiによってインシデントが生成されます。

NNMiの稼働状態情報を表示するには，次のどれかの方法を使用します。

NNMiコンソールで，［ヘルプ］＞［システム情報］をクリックしてから，［ヘルス］タブをクリックします。

nnmhealth.ovplスクリプトを実行します。

NNMiが自己監視稼働状態の例外を検出すると，NNMiコンソールの下部とフォームの上部にステータスメッセージが表示されます。次の手順を実行すると，この警告メッセージを無効にできます。

次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-ui.properties

UNIX：$NNM_PROPS/nms-ui.properties

次の行を含むテキストブロックを探す。

#!com.hp.nms.ui.health.disablewarning=false

次の行のコメントを解除し，次のように編集する。

com.hp.nms.ui.health.disablewarning=true

NNMiを再起動する。

a　NNMi管理サーバーでovstopコマンドを実行します。

b　NNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行します。

19.19　特定ノードに対して検出プロトコルを使用しないように設定する

NNMiでは複数のプロトコルを使用し，ネットワークデバイス間のレイヤー2接続を検出しています。定義されている検出プロトコルは多数あります。例えばLink Layer Discovery Protocol（LLDP）は標準プロトコルですが，Ciscoデバイス用のCisco Discovery Protocol（CDP）のように，ベンダー固有のプロトコルも多数あります。

指定したデバイスの検出プロトコルを使用しないようにNNMiを設定できます。検出プロトコルを使用しないようにすることで解決できる例を次に示します。

Enterasysデバイス：

SNMPを使用してEnterasys Discovery Protocol（EnDP）およびLLDPのテーブルから一部のEnterasysデバイスに関する情報を収集すると，NNMiでメモリが不足するという問題が発生することがあります。この場合，EnterasysデバイスでEnDPおよびLLDPの処理をスキップするようにNNMiを設定すると，この問題を防止できます。これを実行するには，デバイスの管理アドレスをdisco.SkipXdpProcessingファイルに追加します。詳細については，「19.19.1　検出プロトコルを使用しないように設定する」を参照してください。

一部のEnterasysデバイスの新バージョンのオペレーティングシステムでは，set snmp timefilter breakコマンドがサポートされています。このようなEnterasysデバイスでは，set snmp timefilter breakコマンドを実行します。このコマンドを使用してデバイスを設定した場合，このデバイスをdisco.SkipXdpProcessingファイルに追加する必要はありません。

Nortelデバイス：

多くのNortelデバイスではSynOptics Network Management Protocol（SONMP）を使用し，レイヤー2レイアウトおよび接続を検出します。一部のデバイスでは複数のインタフェースで同一MACアドレスを使用するため，このプロトコルで適切に動作しません。相互接続した2つのNortelデバイスがインタフェースの誤ったセット間でレイヤー2接続を示し，接続が接続ソースSONMPを示す場合，この問題が発生することがあります。

この例では，SONMPプロトコルを使用しないようにNNMiを設定し，デバイスのレイヤー2接続を引き出して，誤った接続に関与しているとして表示しないことを推奨します。これを実行するには，2つのデバイスの管理アドレスをdisco.SkipXdpProcessingファイルに追加します。詳細については，「19.19.1　検出プロトコルを使用しないように設定する」を参照してください。

19.19.1　検出プロトコルを使用しないように設定する

検出プロトコルを使用しないように設定する必要がある場合は，次の手順を実行します。

次のファイルを作成する。

Windows：%NnmDataDir%¥shared¥nnm¥conf¥disco¥disco.SkipXdpProcessing

UNIX：$NnmDataDir/shared/nnm/conf/disco/disco.SkipXdpProcessing

disco.SkipXdpProcessingファイルでは，大文字と小文字が区別されます。

検出プロトコルを使用しないように設定するすべてのデバイスについて，デバイスの管理アドレスをdisco.SkipXdpProcessingファイルに追加する。

詳細については，disco.SkipXdpProcessingのリファレンスページを参照してください。

NNMi管理サーバーを再起動する。

a　NNMi管理サーバーでovstopコマンドを実行します。

b　NNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行します。

注意事項

1つまたは複数のノードの検出プロトコルを使用しないように設定すると，管理対象ネットワークのレイヤー2レイアウトの精度が多少落ちることがあります。

ovjbossサービスは起動時にdisco.SkipXdpProcessingファイルを読み込みます。NNMi管理サーバーの起動後に変更をした場合は，この手順で示すようにNNMi管理サーバーを再起動してください。

Enterasysデバイスでset snmp timefilter breakコマンドを実行した場合は，デバイスの管理アドレスをdisco.SkipXdpProcessingファイルから削除し，この手順で示すようにNNMi管理サーバーを再起動します。NNMiは，検出プロトコルを使用したとき，より正確なレイヤー2マップを表示します。

詳細については，disco.SkipXdpProcessingのリファレンスページを参照してください。

19.20　二次的な根本原因管理イベントにアクションを設定する

NNMiはデフォルトでは二次的な根本原因管理イベントに対してアクションを実行しません。

このことは不要なアクションの生成を抑止することに役立っています。例えば，NNMiがInterfaceDownインシデントを検知し，その直後に対応するカードがダウンしたと判別したら，ダンプニングが使用されている場合，CardDownインシデントが根本原因となり，InterfaceDownインシデントは二次的な根本原因インシデントとなります。

この場合，アクションは新しい根本原因（CardDown）に対して適用されるため，InterfaceDownインシデントに対しては要求されません。

二次的な根本原因管理イベントに対するアクションを有効化するには，次の手順を実行します。

環境に応じて次のファイルを編集する。

Windows：%NNM_PROPS%¥nms-jboss.properties

UNIX：$NNM_PROPS/nms-jboss.properties

次の行を含むテキストブロックを探す。

#!com.hp.nnm.events.action.runActionOnSecRootCauseMgmtEvent=false

この行のコメントを解除し，次のように編集する。

com.hp.nnm.events.action.runActionOnSecRootCauseMgmtEvent=true

nms-jboss.propertiesファイルを保存する。

NNMiを再起動する。

a　NNMi管理サーバー上でovstopコマンドを実行します。

b　NNMi管理サーバー上でovstartコマンドを実行します。

20　NNMi管理サーバーの変更

ほかのシステムでNNMi設定を複製できます。例えば，テスト環境から運用環境に移動したり，NNMi管理サーバーのハードウェアを変更したりできます。

NNMi設定に影響を及ぼさないで，NNMi管理サーバーのIPアドレスを変更できます。

20.1　NNMi設定移動の準備のベストプラクティス

次のベストプラクティスは，NNMiの設定を異なるシステムへ移動するときに有効です。

ノードグループ設定で，管理対象ノードの識別にホスト名を使っている場合，運用環境およびテスト環境のNNMi管理サーバーは同じDNSサーバーを使う必要があります。運用環境とテスト環境で異なるDNSサーバーを使っている場合，管理対象ノードの解決済みの名前が変更されると，2つのNNMi管理サーバーの間でポーリング設定に差異が生じる場合があります。

設定の作成者を限定して，エクスポートできます。自分のグループまたは会社で一意の新しい［作成者］を作成します。次の項目を作成または変更するときは，この作成者の値を指定します。

−デバイスのプロファイル

−インシデントの設定

−メニュー

−メニュー項目

−カスタム相関処理の設定

−アイコン

−MIB式

−トラップログ記録設定

20.2　NNMi設定およびデータベースを移動する

NNMiの設定とデータベースを，例えばテストシステムから本番システムなどへ移動するには，ソース（テスト）システム上のすべてのNNMiデータをバックアップしてから，バックアップをターゲット（本稼働）システムにリストアします。バックアップの実行後NNMiデータベースが変更されないようにするため，すべてのNNMiプロセスを停止し，オフラインバックアップを作成してください。

例：

nnmbackup.ovpl -type offline -scope all -target nnmi_backups¥offline

「18.3.2　異なるシステムでのリストア」にリストされた項目が両方のシステムで同じであることを確認してから，次の例のようなコマンドを実行します。

例：

nnmrestore.ovpl -source nnmi_backups¥offline¥newest_backup

注意事項

NNMiは同じSSL証明書を使用して，データベースへのアクセスおよびNNMiコンソールへのHTTPSアクセスをサポートします。データベースへアクセスするための証明書は，ソースシステム上でNNMiプロセスを最初に開始したときに作成されました。この証明書はバックアップおよびリストアデータに含まれています。この証明書がないと，NNMiはターゲットシステムからデータベースにアクセスできません。

ただし，NNMiコンソールへのHTTPSアクセスの場合は，SSL証明書をターゲットシステムに生成する必要があります。jbossの現在の実装が証明書のマージをサポートしていないため，NNMiは別のシステムからのデータをリストアして設定されたシステム上でのNNMiコンソールへのHTTPSアクセスはサポートしていません。ターゲットシステムがNNMiコンソールへのHTTPSアクセスをサポートする必要がある場合は，「20.3　NNMi設定を移動する」の手順を実行してから，ターゲットシステム上で新たにデータ収集を開始します。

異なるシステムへのリストアに関しては，ソースシステムへのリストア中に古いSSL証明書が，サーバー上に（nnm.keystore.backupとnnm.truststore.backupとして）保存されています。古い証明書と新しい証明書はリストア中にマージされます。

20.3　NNMi設定を移動する

nnmconfigexport.ovplコマンドを使用して，NNMi設定をXMLファイルに出力します。次に，nnmconfigimport.ovplコマンドを使って，XMLファイルから新しいシステムのNNMiにこの設定をインポートします。

注意事項

nnmconfigimport.ovplスクリプトを使用してファイルをインポートする前に，nnmconfigexport.ovplスクリプトでエクスポートしたファイルを編集しないでください。

これらのコマンドの詳細については，該当するリファレンスページを参照してください。

参考

nnmconfigexport.ovplコマンドではSNMPv3資格情報は保持されません。詳細については，nnmconfigexport.ovplのリファレンスページを参照してください。

NNMi設定だけを移動できます。あるNNMi管理サーバーから異なるNNMi管理サーバーへのトポロジまたはインシデントデータの移動をサポートしません。

20.4　スタンドアロンのNNMi管理サーバーのIPアドレスを変更する

NNMi管理サーバーのIPアドレスを変更する必要がある場合は，NNMiを停止してから実施してください。アドレス変更後には，変更後のアドレスに対応するライセンスキーを適用してから，NNMiを起動してください。

20.5　NNMi管理サーバーのホスト名またはドメイン名を変更する

注意事項

NNMi管理サーバーがNNMiアプリケーションフェイルオーバーを構成している，または高可用性（HA）クラスタのメンバーの場合は，サポートサービスに問い合わせてください。

NNMi管理サーバーのホスト名，ドメイン名，またはその両方を変更するには，次の手順を実行します。

システム名を変更する。

必要に応じて，システムを再起動します。

NNMiを停止する。

ovstop

新規NNMiパブリックキー証明書を作成する。

このNNMi管理サーバーの新規証明書をnnm.keystoreファイルに作成します。次回，ovjbossプロセスが正常に起動すると，NNMiによって新規証明書を使用するデータベースへのアクセスが更新されます。

a　NNMi証明書が含まれるディレクトリに移動します。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥certificates

UNIX：$NnmDataDir/shared/nnm/certificates

certificatesディレクトリから，この手順のコマンドすべてを実行します。

b　次のコマンドを実行し，キーストアに新規パブリック/プライベートキーペア（証明書）を生成します。

Windows

%NnmInstallDir%¥nonOV¥jdk¥nnm¥bin¥keytool.exe -genkey ¥

-alias "<unique_alias>" -keyalg rsa -keysize 2048 ¥

-dname "cn=<hostname>, dc=<domain_name_by_parts>" ¥

-keypass "nnmkeypass" -validity 36500 ¥

-keystore nnm.keystore -storepass "nnmkeypass"

UNIX

$NnmInstallDir/nonOV/jdk/nnm/bin/keytool -genkey ¥

-alias "<unique_alias>" -keyalg rsa -keysize 2048 ¥

-dname "cn=<hostname>, dc=<domain_name_by_parts>" ¥

-keypass "nnmkeypass" -validity 36500 ¥

-keystore nnm.keystore -storepass "nnmkeypass"

（凡例）

行の最後の¥は，行が続いていることを示します。

<unique_alias>をNNMi管理サーバーの新規ホスト名などの一意値（例：newnnmi）に置き換えます。

<hostname>をNNMi管理サーバーの新規完全修飾ドメイン名（例：newnnmi.servers.example.com）に置き換えます。

dc=<domain_name_by_parts>をNNMi管理サーバーがある新規ドメインの各コンポーネントに置き換えます。例えば，NNMi管理サーバーnewnnmi.servers.example.comの場合は，次を指定します。

dc=servers, dc=example, dc=com

keytoolコマンドの詳細については，java.sun.comで「鍵と証明書の管理ツール」を検索してください。

NNMi管理サーバーの完全修飾ドメイン名を変更する。

NNMiでNNMi管理サーバーの新規完全修飾ドメイン名を使用するように設定するには，nnmsetofficialfqdn.ovplコマンドを使用します。

（例）

nnmsetofficialfqdn.ovpl newnnmi.servers.example.com

詳細については，nnmsetofficialfqdn.ovplのリファレンスページを参照してください。

新しい証明書でHTTPS設定を更新する。

新しい証明書でHTTPS設定を更新するには，次の手順を実施します。

a　次のファイルを編集します。

Windows：%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

UNIX：$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

b　手順3.の新規NNMiパブリックキー証明書に使用した<unique_alias>に一致するようにcom.hp.ov.nms.ssl.KEY_ALIAS変数を変更します。

CA証明書を使用する場合は，「8.2　認証機関証明書を生成する」の指示に従い，com.hp.ov.nms.ssl.KEY_ALIAS変数を変更します。

NNMiを起動する。

ovstart

21　NNMiセキュリティ

セキュリティについて説明します。

21.1　組み込みデータベースツールのパスワードを入力する

NNMiで組み込みデータベースツール（psqlなど）を実行するには，パスワードを入力する必要があります。NNMiによってデフォルトのパスワードが設定されており，ユーザーはnnmchangeembdbpw.ovplスクリプトを使用してこのパスワードを変更する必要があります。nnmchangeembdbpw.ovplスクリプトを実行するには，Windowsシステムの場合は管理者，UNIXシステムの場合はルートとしてログインする必要があります。詳細については，nnmchangeembdbpw.ovplリファレンスページを参照してください。

HA環境では，プライマリクラスタノードでだけ，nnmchangeembdbpw.ovplスクリプトを実行します。アプリケーションによって自動的にセカンダリクラスタノードにパスワードがコピーされるため，その後のユーザーの操作は必要ありません。

21.2　NNMiがovjbossバージョン番号を報告しないように設定する

「Error 404」または「Not Found」のエラーメッセージは，HTTPの標準的な応答であり，クライアントはサーバーと通信することができたが，サーバーは要求されたコンテンツを見つけることができなかったことを示します。NNMi管理サーバーが，ovjboss情報を含む「Error 404」メッセージを生成する場合があります。

NNMi管理サーバーがovjboss情報を報告しないようにするには，次の手順を実行します。

NNMi管理サーバーでovstopコマンドを実行する。

次に示すディレクトリ以外の場所にserver.xmlファイルを保存する。

Windows：%NnmInstallDir%¥nmsas¥common¥deploy¥jbossweb.sar¥server.xml

UNIX：$NnmInstallDir/nmsas/common/deploy/jbossweb.sar/server.xml

次に示すファイルを編集する。

Windows：%NnmInstallDir%¥nmsas¥common¥deploy¥jbossweb.sar¥server.xml

UNIX：$NnmInstallDir/nmsas/common/deploy/jbossweb.sar/server.xml

ファイルの中から次の行を探す。

<Host name="localhost" ...

最後の>（大なり）の記号の前に次の属性を追加する。

errorReportValveClass="com.hp.ov.nms.as.server.tomcat.NmsErrorReportValve"

（例）

<Host name="localhost" workDir="${nmsas.product.dir.workDir}/web" errorReportValveClass="com.hp.ov.nms.as.server.tomcat.NmsErrorReportValve">

NNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行する。

NNMi管理サーバーをテストし，ovjboss情報を報告する「Error 404」エラーメッセージが生成されないことを確認する。

第6編　移行編

22　バージョン9・10-00・10-10のNNMiからの移行

この章では，幾つかの想定されるバージョンアップの例について説明します。

バージョン8以前のNNMからNNMiへの移行については，「24.　バージョン8以前のNNMからの移行」を参照してください。

NNMiアプリケーションフェイルオーバー設定で実行しているバージョン9，バージョン10-00，および10-10のNNMi管理サーバーをバージョンアップする場合，一時的なアプリケーションフェイルオーバーの設定解除，NNMi管理サーバーのバージョンアップ，アプリケーションフェイルオーバーの再設定という順番のアップグレードパスがサポートされています。

高可用性クラスタ（HA）で実行しているバージョン9のNNMiをバージョンアップする場合は，リリースノートを参照してください。

22.1　NNMi管理サーバーをバージョンアップする

22.1.1　バージョン10-00および10-10のNNMi管理サーバーをバージョンアップする

ここでは，バージョン10-00および10-10で実行中のNNMi管理サーバーをバージョンアップする手順を次に示します。

参考

NNMi管理サーバーをバージョンアップする前に，マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i　インストールガイド」の「2.　インストール前チェックリスト」を参照してください。

nnmbackup.ovplスクリプトを使用して，NNMi管理サーバーをバックアップする。

このバックアップを使用するのは移行が失敗した場合だけです。詳細については，nnmbackup.ovplのリファレンスページを参照してください。

マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i　インストールガイド」の手順に従って，NNMi 10-50のNNMi管理サーバーにインストールする。

NNMi管理サーバーの情報が正しく移行されたことを確認する。

22.1.2　バージョン9のNNMi管理サーバーをバージョンアップする

ここでは，バージョン9で実行中のNNMi管理サーバーをバージョンアップする手順を次に示します。

NNMi 10-00の「JP1/Cm2/Network Node Manager i インストールガイド」，「JP1/Cm2/Network Node Manager i セットアップガイド」，「リリースノート」の手順に従って，バージョン9で実行中のNNMi管理サーバーをバージョン10-00のNNMi管理サーバーにバージョンアップする。

「22.1.1　バージョン10-00および10-10のNNMi管理サーバーをバージョンアップする」を参照して，バージョン10-00で実行中のNNMi管理サーバーをバージョンアップする。

22.2　別のNNMi管理サーバーにバージョンアップする

ここでは，既存（以降，ソースといいます）のNNMi管理サーバーの設定を維持しながら，新規システム上でNNMi 10-50にバージョンアップする手順について説明します。

参考

NNMi管理サーバーをバージョンアップする前に，マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i　インストールガイド」の「2.　インストール前チェックリスト」を参照してください。

次の手順は，ソースのNNMi管理サーバーからターゲットのNNMi管理サーバーにデータをコピーする方法を説明したものです。この手順は，NNMi 10-00および10-10がソースのNNMi管理サーバーで実行されていることを前提としています。

nnmbackup.ovplスクリプトを使用して，ソースのNNMi管理サーバーをバックアップする。バックアップファイルにラベルを付ける。

このバックアップを使用するのは移行が失敗した場合だけです。詳細については，nnmbackup.ovplのリファレンスページを参照してください。

マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i　インストールガイド」の手順に従って，ソースのNNMi管理サーバー上にNNMi 10-50をインストールする。

NNMi 10-50がソースのNNMi管理サーバー上で正しく動作していることを確認する。

nnmbackup.ovplスクリプトを使用して，NNMi 10-50をソースのNNMi管理サーバー上にバックアップする。このバックアップファイルにラベルを付ける。

データをターゲットのNNMi管理サーバーにコピーしてください。詳細については，nnmbackup.ovplのリファレンスページを参照してください。

マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i　インストールガイド」の手順に従って，ターゲットのNNMi管理サーバー上にNNMi 10-50をインストールする。

手順4.からデータを移行するには，ターゲットのNNMi管理サーバーが同じオペレーティングシステムバージョンで実行中である必要があります。NNMiでは，別のオペレーティングシステム上で実行中のNNMi管理サーバーへのデータ移行はサポートされていません。

nnmrestore.ovplスクリプトを使用して，NNMiのデータベース情報をターゲットサーバーにコピーする。

詳細については，nnmrestore.ovplのリファレンスページを参照してください。

新規ライセンスを取得し，ターゲットのNNMi管理サーバーにインストールする。

ターゲットのNNMi管理サーバー情報が既存のNNMi管理サーバーから正常に移行されたことを確認する。

22.3　NNMi 10-00および10-10からのグローバルマネージャとリージョナルマネージャのアップグレード

22.3.1　グローバルネットワーク管理によってサポートされているNNMiのバージョン

NNMi 10-50が実行されているグローバルマネージャに接続された，NNMi 10-10以前が実行されているリージョナルマネージャはサポートしていません。グローバルマネージャとリージョナルマネージャの両方で，同一バージョンのNNMiを実行する必要があります。

22.3.2　グローバルネットワーク管理のアップグレード手順

グローバルネットワーク管理環境で設定されたNNMi管理サーバーをNNMi 10-50にアップグレードする場合，グローバルネットワークマネージャとリージョナルマネージャ間の接続は，グローバルネットワークマネージャとリージョナルマネージャの両方がNNMi 10-50にアップグレードされるまで切断されます。そのため，全体のダウンタイムを最小限に抑えるには，すべてのサーバーをほぼ同時にアップグレードすることをお勧めします。

例えば，次の手順でNNMi管理サーバーをアップグレードできます。

リージョナルマネージャをNNMi 10-50にアップグレードし，正しく動作することを確認する。

リージョナルマネージャのアップグレード中，グローバルマネージャは切断されたままになります。

グローバルマネージャをNNMi 10-50にアップグレードする。

注意事項

次の点に注意してください。

アップグレード後，ステータスおよびインシデントへの更新が遅延することがあります。

22.4　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMi 10-50へのアップグレード

22.4.1　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMi 10-00および10-10からのアップグレード

NNMiアプリケーションフェイルオーバー設定で実行している10-00および10-10のNNMiをアップグレードする場合，次の手順に従ってください。

(1)　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMi 10-00および10-10からのアップグレード

アプリケーションフェイルオーバーを設定しているNNMi 管理サーバーをアップグレードするには，次の手順を実行します。

万一に備えて，以降の操作を行う前に，アクティブおよびスタンバイNNMi管理サーバーの両方で，nnmconfigexport.ovplスクリプトを実行する。

詳細については，「2.2　ベストプラクティス：既存の設定を保存する」を参照してください。

万一に備えて，以降の操作を行う前に，アクティブおよびスタンバイNNMi管理サーバーのNNMiデータをバックアップします。詳細については，「18.2.2　バックアップ領域」を参照してください。

アクティブNNMi管理サーバーで次の手順を実行する。

nnmclusterの手順が機能するには，NNMiを実行している必要があります。この手順を完了すると，手順6.で示すスタンバイNNMi管理サーバーの起動が速くなります。

a　nnmclusterコマンドを実行します。

b　NNMiに入力を求められたら，「dbsync」と入力し，［Enter］キーを押します。表示される情報に次のメッセージが含まれていることを確認します。

ACTIVE_DB_BACKUP：アクティブNNMi管理サーバーが新しいバックアップを実行しています。

ACTIVE_NNM_RUNNING：アクティブNNMi管理サーバーが，前のメッセージによって示されたバックアップを完了しました。

STANDBY_RECV_DBZIP：スタンバイNNMi管理サーバーは，アクティブNNMi管理サーバーから新しいバックアップを取得しています。

STANDBY_READY：スタンバイNNMi管理サーバーは，アクティブNNMi管理サーバーで障害が発生した場合に実行できる準備が整えられています。

c　exitまたはquitを実行して，手順aで開始したインタラクティブnnmclusterプロセスを停止します。

スタンバイNNMi管理サーバーでnnmcluster -shutdownコマンドを実行する。

スタンバイNNMi管理サーバーのすべてのnnmclusterプロセスをシャットダウンします。

スタンバイNNMi管理サーバーでnnmclusterノードが動作していないことを確認するには，スタンバイNNMi管理サーバーで次の手順を実行する。

a　nnmclusterコマンドを実行します。

b　(SELF)とマークされているもの以外にnnmclusterノード(ローカル)が存在しないことを確認します。1つ以上のリモートノードが存在する場合があります。

c　exitまたはquitを実行して，手順aで開始したインタラクティブnnmclusterプロセスを停止します。

次の手順をスタンバイNNMi管理サーバーで実行し，アプリケーションフェイルオーバーを一時的に無効にする。

a　次のファイルを編集します。

Windows：%NNM_SHARED_CONF%¥props¥nms-cluster.properties

UNIX：$NNM_SHARED_CONF/props/nms-cluster.properties

b　com.hp.ov.nms.cluster.nameパラメータをコメントにします。

c　変更を保存します。

スタンバイNNMi管理サーバーでプロセスを開始してから停止する。

a　スタンバイNNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行します。ovstartコマンドを実行すると，スタンバイNNMi管理サーバーはトランザクションログをアクティブNNMi管理サーバーからインポートします。

b　ovstartコマンドの完了後，ovstatus -vコマンドを実行します。すべてのNNMiサービスで，［実行中］状態が表示されます。

c　スタンバイNNMi管理サーバーでovstopコマンドを実行します。

マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i インストールガイド」およびリリースノートの指示に従い，スタンバイNNMi管理サーバーをNNMi 10-50にアップグレードする。

以前のアクティブNNMi管理サーバーがNNMi 10-10以前を実行し，以前のスタンバイNNMi管理サーバーがNNMi 10-50を実行しています。両方のNNMi管理サーバーが個別に動作し，データベースは同期していません。つまり両方のNNMi管理サーバーがネットワークを並行して監視しています。

アップグレードを完了してこの状況を解決するには，以前のアクティブなクラスタノードをNNMi 10-50にアップグレードします。このアップグレードを完了する間，以前のスタンバイノードをオペレータに一時的に使用させてネットワークを監視させます。

この手順の残りの部分では，以前のアクティブなクラスタノードのデータベース情報を維持して，以前のスタンバイノードのデータベース情報を破棄することを想定しています。

以前のアクティブNNMi管理サーバーでnnmcluster -haltコマンドを実行する。

以前のアクティブNNMi管理サーバーでnnmclusterノードが動作していないことを確認するには，以前のアクティブNNMi管理サーバーで次の手順を実行する。

a　nnmclusterコマンドを実行します。

b　(SELF)とマークされているもの以外にnnmclusterノード(ローカル)が存在しないことを確認します。1つ以上のリモートノードが存在する場合があります。

c　exitまたはquitを実行して，手順aで開始したインタラクティブnnmclusterプロセスを停止します。

次の手順を以前のアクティブNNMi管理サーバーで実行し，アプリケーションフェイルオーバーを一時的に無効にする。

a　次のファイルを編集します。

Windows：%NNM_SHARED_CONF%¥props¥nms-cluster.properties

UNIX：$NNM_SHARED_CONF/props/nms-cluster.properties

b　com.hp.ov.nms.cluster.nameパラメータをコメントにします。

マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i インストールガイド」の指示に従い，以前のアクティブNNMi管理サーバーをNNMi 10-50にアップグレードする。

2つのサーバーでNNMi 10-50を実行していますが，データベースが同期していないため，まだ個別に動作しています。

以前のアクティブNNMi管理サーバーで次の手順を実行する。

a　ovstopコマンドを実行します。

b　次のファイルを編集します。

Windows：%NNM_SHARED_CONF%¥props¥nms-cluster.properties

UNIX：$NNM_SHARED_CONF/props/nms-cluster.properties

c　10-00からアップグレードした場合，com.hp.ov.nms.cluster.nameパラメータの値を入力します。

10-00からアップグレードした場合コメントにしたプロパティは保持されません。したがって，クラスタ名は再入力する必要があります。

d　com.hp.ov.nms.cluster.nameパラメータのコメントを解除します。

e　変更を保存します。

10-00からアップグレードした場合，以前のアクティブNNMi管理サーバーでクラスタ通信に使用するNICを設定する。

詳細については，「16.3.3　アプリケーションフェイルオーバー通信の設定」を参照してください。

ovstartコマンドまたはnnmcluster -daemonコマンドを以前のアクティブNNMi管理サーバーで実行する。これがアクティブなクラスタノードとなる。

アクティブなクラスタノードを使用してネットワークを監視するように，オペレータに指示する。

以前のスタンバイNNMi管理サーバーは，手順8.から手順13.のメンテナンス中に発生したすべてのデータベースアクティビティを破棄します。

以前のスタンバイNNMi管理サーバーで次の手順を実行する。

a　ovstopコマンドを実行します。

b　次のファイルを編集します。

Windows：%NNM_SHARED_CONF%¥props¥nms-cluster.properties

UNIX：$NNM_SHARED_CONF/props/nms-cluster.properties

c　10-00からアップグレードした場合，com.hp.ov.nms.cluster.nameパラメータの値を入力します。

d　com.hp.ov.nms.cluster.nameパラメータのコメントを解除します。

e　変更を保存します。

10-00からアップグレードした場合，以前のスタンバイNNMi管理サーバーでクラスタ通信に使用するNICを設定する。

詳細については，「16.3.3　アプリケーションフェイルオーバー通信の設定」を参照してください。

ovstartコマンドまたはnnmcluster -daemonコマンドを以前のスタンバイNNMi管理サーバーで実行する。

このNNMi管理サーバーはスタンバイノードになり，アクティブなクラスタノードからデータベースのコピーを受信します。

(2)　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMi10-50への修正パッチ適用手順

両方のNNMi管理サーバーで同じバージョンとパッチレベルのNNMiを実行している必要があります。アクティブおよびスタンバイのNNMi管理サーバーにパッチを追加するには，次のどちらかの方法を使用します。

アプリケーションフェイルオーバー用にパッチを適用する（アクティブとスタンバイの両方をシャットダウン）

ネットワーク監視が中断されても問題にならない場合は，この手順を使用してください。

アプリケーションフェイルオーバー用にパッチを適用する（1つのアクティブNNMi管理サーバーを保持）

ネットワーク監視の中断を回避する必要がある場合は，この手順を使用してください。

(a)　アプリケーションフェイルオーバー用にパッチを適用する（アクティブとスタンバイの両方をシャットダウン）

この手順を実行すると，パッチプロセス中の一定期間，両方のNNMi管理サーバーが非アクティブになります。アプリケーションフェイルオーバーを設定しているNNMi管理サーバーにパッチを適用するには，次の手順を実行します。

万一に備えて，以降の操作を行う前に，アクティブおよびスタンバイNNMi管理サーバーの両方で，nnmconfigexport.ovplスクリプトを実行する。

詳細については，「2.2　ベストプラクティス：既存の設定を保存する」を参照してください。

万一に備えて，以降の操作を行う前に，アクティブおよびスタンバイNNMi管理サーバーのNNMiデータをバックアップする。

詳細については，「18.2.2　バックアップ領域」を参照してください。

万一に備えて，アクティブNNMi管理サーバーで，次の手順を実行する。

a　nnmclusterコマンドを実行します。

b　NNMiに入力を求められたら，「dbsync」と入力し，［Enter］キーを押します。表示される情報に次のメッセージが含まれていることを確認します。

ACTIVE_DB_BACKUP：アクティブNNMi管理サーバーが新しいバックアップを実行しています。

ACTIVE_NNM_RUNNING：アクティブNNMi管理サーバーが，前のメッセージによって示されたバックアップを完了しました。

STANDBY_READY：スタンバイNNMi管理サーバーの前のステータスを示します。

STANDBY_RECV_DBZIP：スタンバイNNMi管理サーバーは，アクティブNNMi管理サーバーから新しいバックアップを取得しています。

STANDBY_READY：スタンバイNNMi管理サーバーは，アクティブNNMi管理サーバーで障害が発生した場合に実行できる準備が整えられています。

c　exitまたはquitを実行して，手順aで開始したインタラクティブnnmclusterプロセスを停止します。

アクティブNNMi管理サーバーでnnmcluster -haltコマンドを実行する。

アクティブおよびスタンバイNNMi管理サーバーのすべてのnnmclusterプロセスをシャットダウンします。

両方のサーバーでnnmclusterノードが実行していないことを確認するには，アクティブおよびスタンバイNNMi管理サーバーの両方で次の手順を実行する。

a　nnmclusterコマンドを実行します。

b　(SELF)とマークされているもの以外にnnmclusterノードが存在しないことを確認します。

c　exitまたはquitを実行して，手順aで開始したインタラクティブnnmclusterプロセスを停止します。

アクティブNNMi管理サーバーで，nms-cluster.propertiesファイルのcom.hp.ov.nms.cluster.nameパラメータをコメントにする。

a　次のファイルを編集します。

Windows：%NNM_SHARED_CONF%¥props¥nms-cluster.properties

UNIX：$NNM_SHARED_CONF/props/nms-cluster.properties

b　com.hp.ov.nms.cluster.nameパラメータをコメントにします。

c　変更を保存します。

パッチに同梱されているRELEASE.TXTの指示に従い，アクティブNNMi管理サーバーにNNMiパッチを適用する。

アクティブNNMi管理サーバーで，nms-cluster.propertiesファイルのcom.hp.ov.nms.cluster.nameパラメータのコメントを解除する。

a　次のファイルを編集します。

Windows：%NNM_SHARED_CONF%¥props¥nms-cluster.properties

UNIX：$NNM_SHARED_CONF/props/nms-cluster.properties

b　com.hp.ov.nms.cluster.nameパラメータのコメントを解除します。

c　変更を保存します。

アクティブNNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行する。

NNMiコンソールの［ヘルプ］＞［システム情報］ウィンドウにある［製品］タブで情報を表示し，アクティブNNMi管理サーバーにパッチが正しくインストールされたことを確認する。

nnmcluster -dbsyncコマンドを実行して，新しいバックアップを作成する。

手順6.のa〜cに示されているように，スタンバイNNMi管理サーバーで，nms-cluster.propertiesファイルのcom.hp.ov.nms.cluster.nameパラメータをコメントにする。

NNMiパッチをスタンバイNNMi管理サーバーに適用する。

手順8.のa〜cに示されているように，スタンバイNNMi管理サーバーで，nms-cluster.propertiesファイルのcom.hp.ov.nms.cluster.nameパラメータのコメントを解除する。

スタンバイNNMi管理サーバーでovstartコマンドを実行する。

(b)　アプリケーションフェイルオーバー用にパッチを適用する（1つのアクティブNNMi管理サーバーを保持）

この手順を実行すると，パッチプロセスの間，1つのNNMi管理サーバーが常にアクティブになります。

このプロセスでは，ネットワークが継続的に監視されますが，NNMiでパッチプロセス中に生じたトランザクションログは失われます。

アプリケーションフェイルオーバーを設定しているNNMi管理サーバーにNNMiパッチを適用するには，次の手順を実行します。

万一に備えて，以降の操作を行う前に，アクティブおよびスタンバイNNMi管理サーバーの両方で，nnmconfigexport.ovplスクリプトを実行する。

詳細については，「2.2　ベストプラクティス：既存の設定を保存する」を参照してください。

万一に備えて，以降の操作を行う前に，アクティブおよびスタンバイNNMi管理サーバーのNNMiデータをバックアップする。

詳細については，「18.2.2　バックアップ領域」を参照してください。

ノードのどれかでnnmclusterコマンドを実行する。

前の手順で2つのデータベースの同期に使用したNNMi管理サーバーでdbsyncを入力する。

dbsyncオプションは，組み込みデータベースを使用するNNMi管理サーバーで機能します。

アクティブNNMi管理サーバーがACTIVE_NNM_RUNNINGに戻り，スタンバイNNMi管理サーバーがSTANDBY_READYに戻るまで待機してから，次に進む。

nnmclusterを終了または中断させる。

次のコマンドをスタンバイNNMi管理サーバーで実行して，スタンバイNNMi管理サーバーのクラスタを停止する。

nnmcluster -shutdown

次のプロセスとサービスが終了しているのを確認してから，次に進む。

postgres
ovjboss

nnmclusterプロセスが終了しているのを確認してから，次に進む。

nnmclusterプロセスが終了していない場合，ほかに方法がなければ，nnmclusterプロセスを手動で強制終了します。

スタンバイNNMi管理サーバーで，次のファイルを編集する。

Windows：%nnmDataDir%¥shared¥nnm¥conf¥props¥nms-cluster.properties

UNIX：$nnmDataDir/shared/nnm/conf/props/nms-cluster.properties

行の先頭に#を入れてクラスタ名をコメントにして変更を保存する。

#com.hp.ov.nms.cluster.name = NNMicluster

スタンバイNNMi管理サーバーにNNMiパッチをインストールする。

この時点で，スタンバイNNMi管理サーバーはパッチが適用済みで停止中，アクティブNNMi管理サーバーはパッチが未適用で実行中である。

アクティブNNMi管理サーバーを停止し，ただちにスタンバイNNMi管理サーバーを起動してネットワークを監視させます。

アクティブNNMi管理サーバーで次のコマンドを実行して，アクティブNNMi管理サーバーのクラスタをシャットダウンする。

nnmcluster -halt

nnmclusterプロセスの終了を確認する。

数分以内に終了しない場合は，nnmclusterプロセスを手動で終了してください。

スタンバイNNMi管理サーバーで，nms-cluster.propertiesファイルからクラスタ名のコメントを解除する。

次のコマンドをスタンバイNNMi管理サーバーで実行して，スタンバイNNMi管理サーバーのクラスタを起動する。

nnmcluster -daemon

アクティブNNMi管理サーバーにNNMiパッチをインストールする。

この時点で，以前のアクティブNNMi管理サーバーはパッチが適用済みですが，オフラインである。

次の手順を実行して，（スタンバイNNMi管理サーバーとして）クラスタに復帰させます。

a　アクティブNNMi管理サーバーで，nms-cluster.propertiesファイルのエントリのコメントを解除します。

b　次のコマンドを使用して，アクティブNNMi管理サーバーを起動します。

nnmcluster -daemon

進行状況を監視するには，アクティブとスタンバイの両方のNNMi管理サーバーで次のコマンドを実行する。

nnmcluster

以前のアクティブNNMi管理サーバーが，以前のスタンバイNNMi管理サーバーからデータベースの取得を完了するまで待機します。

以前のアクティブNNMi管理サーバーにSTANDBY_READYが表示されたら，以前のアクティブNNMi管理サーバーで次のコマンドを実行する。

nnmcluster -acquire

23　バージョン8以前のNNMとの比較

この章では，バージョン8以前のNNMとNNMiとの重要な違いについて説明します。以前バージョンを使用していた方は，この章を参照しながらNNMiの計画を立てたり設定したりしてください。NNMiを初めてお使いになる方は，この章を読む必要はありません。

23.1　ネットワーク検出

検出は，データベースに追加されているネットワークの要素（デバイス，ノード，およびこれらのコンポーネント）に対して行われます。NNMiでは，「インベントリ検出」とは新しいノードを探し出すことであり，「レイヤー2検出」とは接続性モデリングを指します。

NNMのデフォルトでは，起動すると自身のループバックアドレスをシードとして使用し，直接接続しているネットワークの自動検出を（自身のIPアドレスおよびサブネットマスクに基づいて）開始していました。NNMiでは，最初から管理者制御が可能です。NNMi自動検出では，検出を行う前に，検出領域をIPアドレス範囲に基づいて定義し，少なくとも1つのシードデバイス（通常はルーター）を指定します。

次の図の中央には，NNMiで検出を設定するために使用するツール，ファイルおよびコマンドを示しています。周囲には，NNMのツール，ファイルおよびコマンド等を示しています。

図23‒1　検出の設定要素

23.1.1　検出の重要概念

ここでは，NNMからNNMiへの主な変更点を簡単に説明します。NNMi検出についての詳細は，NNMiヘルプの「ネットワークの検出」を参照してください。

すべての情報を1つのリレーショナルデータベース内に保管します。

設定が容易な統合検出エンジンを使用します。

スパイラル検出プロセスによって，ネットワークに変化が生じた際のトポロジ情報の継続的な更新ができます。定期的な再検出間隔よりトポロジの変化（インベントリとレイヤー2の両方）を，頻繁に検出できます。

すべての検出対象ノードは，管理モード（管理対象，管理除外，またはサービス停止）にかかわらず，ライセンス限度に対してカウントされます。ライセンス限度を超えるノードは検出できません。

自動検出は，NNMiとNNMでは同じ意味を持っていますが，設定アプローチは異なります。

−NNMiでは，自動検出境界を定義し，少なくとも1つのIPアドレスシードを指定してから，検出を実行させます。

−NNMi自動検出では，管理が容易な拡大式モデルを使用します。NNMi自動検出では，指定された境界内のすべてのルーター，スイッチおよびサブネットを見つけ出して管理します。NNMiで検出して管理する追加デバイスタイプを指定します。

参考

デフォルトでは，SNMP以外のノードは検出されません。

シード検出は，NNMiとNNMでは同じ意味を持っていますが，設定アプローチは異なります。

−NNMiでは，検出シードをユーザーインタフェースで指定します。

−NNMのシードファイルを，NNMiでそのまま使用できます。

−NNMiのnnmloadseeds.ovplコマンドは，NNMのloadhostsコマンドに代わるコマンドです。

NNMi設定ポーリング（nnmconfigpoll.ovpl）は，デバイス設定情報を決定するためのNNMのデマンドポーリング（nmdemandpoll）に代わるものです。

23.2　ステータス監視

ステータス監視を行うことによって，故障が起こり得るデバイスやコンポーネントに関して，最新のネットワークを可視化できます。ある構成要素のポーリングに失敗すると，NNMiは原因を調査して，根本原因アラームをインシデントブラウザに送出します。

次の図の中央に，ステータス監視を設定するために使用するツール，ファイルおよびコマンドを示しています。周囲には，NNMのツール，ファイルおよびコマンドなどを示しています。

図23‒2　監視の設定要素

23.2.1　ステータス監視の重要概念

ここでは，NNMからNNMiへの主な変更点を簡単に説明します。NNMiステータス監視に関する詳細は，NNMiヘルプの「ネットワークの稼働状態をモニタリングする」を参照してください。

設定は，ユーザーインタフェースを通じて完了します。

NNMiノードグループおよびインタフェースグループは，トポロジフィルタに代わるものです。

−グループは，定義済みの属性でだけフィルタリングできます。

−グループをブール演算子で連結できません。

−ノードグループは，sysObjectIdワイルドカードを使用する代わりにデバイスフィルターを使用します。

−インタフェースグループを，ホストするノードのグループおよびインタフェースタイプに基づいて制限できます。

広範な制御機能によって，不要なインタフェースの除外が容易です。

監視設定は，（1）インタフェースの設定，（2）ノードの設定，（3）デフォルト設定のように，固有性の高いものから一般性的なものへ，順に適合します。

監視の動作をシステム全体で変更するには，すべての設定を全レベルで変更します。

NNMiのステータスポーリング（［アクション］＞［ポーリング］＞［ステータスのポーリング］またはnnmstatuspoll.ovpl）は，デバイスのステータスを判定するためのNNMのデマンドポーリング（nmdemandpoll）に代わるものです。

デフォルトでは，NNMiがポーリングするインタフェースは，レイヤー2接続を通じて別の既知のインタフェースに接続しているインタフェースだけです。接続していないインタフェースのポーリングとIPアドレスをホストしているインタフェースのポーリングを有効にできます。

23.3　イベント監視のカスタマイズ

NNMiにはインシデントビューという1つの中心となる場所があり，そこで管理イベント，およびSNMPトラップを見ることができます。どのSNMPトラップをインシデントとして表示するかを制御してください。

次の図の中央に，NNMiでのイベント監視を設定するために使用するツール，ファイルおよびコマンドを示しています。周囲には，NNMのツール，ファイルおよびコマンドなどを示しています。

図23‒3　イベント監視の設定要素

23.3.1　イベント監視の重要概念

ここでは，NNMからNNMiへの主な変更点を簡単に説明します。NNMiインシデントに関する詳細は，NNMiヘルプの「インシデントを設定する」を参照してください。

イベントサブシステムがプロセス間通信で使用されていません。また，イベントのボリュームが大きく削減されています。管理者は，それぞれのIPCメッセージを表示するかログするかを設定する必要がなくなりました。

受信設定したトラップだけを受信します。設定されていないトラップは，フィルタリングされてイベントパイプラインから除かれます。

受信するすべてのトラップを表示します。

NNMiイベントサブシステムプロセスのトラップフィルタは，［インシデントの設定］フォームでの選択内容に基づいて設定されます。

NNMiのnnmincidentcfg.ovplコマンドは，指定されたMIBモジュールのトラップ定義だけをロードします。

イベントパイプラインで生じるペアワイズ，レート，および重複削除の相関を提供します（NNMiには，イベント相関システム（ECS）は含まれません）。

インシデントのライフサイクルで生じるアクションを設定できます。あらゆるスクリプト，実行ファイル，またはJythonアクションをアクションとすることができます。

24　バージョン8以前のNNMからの移行

この章では，NNMからNNMiへの基本移行方法について説明します。この方法は，多くのユーザーに役立ちます。この章では，高度な移行のトピックまたはカスタマイズについては説明しません。

この章では，次の製品命名規約を使用します。

・NNMは，バージョン8以前のNNMのことです。

・NNMiは，バージョン9以降のNNMiのことです。

この章では，次の状態であることを想定しています。

・マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i インストールガイド」の指示に従ってNNMiをインストール済みである。

・NNMiヘルプとこのマニュアルの導入情報に説明してある概念，およびNNMi機能を全般的に理解している。

・NNMiコンソールの使用法を理解している。

24.1　移行手順

24.1.1　新しいNNMシステム

NNMは，ソフトウェアの数世代にわたり，さまざまなネットワーク環境で使用されてきました。ルーター中心の世界でバージョン5以前のNNMからのユーザーは，現在のネットワーク構造には実際には適合しない，大きな荷物を抱えているでしょう。NNMシステムが2年以上前のものである場合は，この機会を利用して新しいシステムを開始することをお勧めします。現在のネットワークをどのように管理するか改めて評価することで，NNMと比較して，オーバーヘッドの大幅な削減と，操作の効率化を実現する可能性があります。

NNMiを新たにインストールして使用し始める場合は，マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i インストールガイド」の指示に従ってNNMiをインストールしてください。次に，このマニュアルのほかの章に説明してある導入作業を検討してください。その場合は，この章を読む必要はありません。

24.1.2　フェーズを分けて移行する

組織によっては，新規に構築するより，フェーズに分けた移行作業の方が，うまく機能する場合があります。このような組織では，新しいNNMiシステムで，既存のNNMシステムを完全に再現し，置き換えることを必要とするでしょう。移行の方法は多数ありますが，次のフェーズをお勧めします。

「24.2　フェーズ1：SNMP情報を移行する」

使用中の環境のSNMPアクセス情報でNNMiを設定します。

「24.3　フェーズ2：検出を移行する」

NNMがオブジェクトを（自動）検出したのと似たような方法で，NNMが検出したオブジェクトをNNMiが検出するように設定します。

「24.4　フェーズ3：ステータスモニタリングを移行する」

使用中の環境に最も適切なステータスポーリング間隔とプロトコルを設定します。

「24.5　フェーズ4：イベント設定とイベント削減を移行する」

NNMで設定したように，イベントの重要度，カテゴリ，メッセージを表示し，自動アクションを実行するようにNNMiを設定します。また，重複削除，レートのカウント，PairWiseのキャンセルも設定する必要があるかもしれません。

フェーズ5：グラフィカルな視覚化を移行

NNMのロケーションサブマップ，インターネットサブマップおよびセグメントサブマップの階層構造をNNMiのノードグループの設定として移行します。移行方法については，リリースノートを参照してください。

「表24-1　移行の範囲」に，移行範囲について，最もシンプルな方法と，最も詳細で綿密な方法の概要を示します。

最もシンプルな方法では，環境に特有の情報はNNMからインポートし，そのほかの設定は，NNMから改善されたNNMiのデフォルト値を使用します。

最も詳細で綿密な方法としては，NNM設定を詳しく調べ，この設定をNNMiで再現します。

この章の残りの部分では，NNMの設定をNNMiに移行するプロセスを，順番に説明していきます。次に示す「NNMから収集」，「NNMiで再現」などの見出しは，特定の手順が移行プロセスのどの作業に当てはまるか示しています。

「NNMから収集」は，NNM管理ステーションで行う作業を示します。

「NNMiで再現」は，NNMi管理サーバーで行う作業を示します。

「NNMiでの強化」は，追加項目として，NNMi管理サーバーで行う作業を示します。移行プロセスの間，またはそのあといつでも強化できます。

幾つかのポイントでは，作業の難易度に応じて複数の方法を用意しています。

表24‒1　移行の範囲

フェーズ

最もシンプルな方法

最も詳細で綿密な方法

SNMP情報

現在使用中のコミュニティ文字列をすべてエクスポートします。

これらのコミュニティ文字列をNNMiにインポートします。NNMiがどのコミュニティ文字列がどのノードに一致するかを判断します。

現在使用中のコミュニティ文字列をすべてエクスポートします。

エクスポートしたデータファイルを修正し，特定ノードのコミュニティ文字列としてNNMiにインポートします。

検出

検出された全ノードのリストをエクスポートします。

データファイルを変更し，ファイルの内容を，自動検出ルールのないシードとしてNNMiにインポートします。

NNMとnetmonがノードを検出する方法（シード，ロードホスト，フィルタ，そのほかのツール）を特定します。

シードおよび自動検出ルールを使用して，NNMiで可能な限り厳密にこの方法を再現します。

ステータスモニタリング

NNMiのデフォルト値は，ほとんどのユーザー要件に合うように改善されます。このデフォルト値を大幅に変更する必要はないので，改善されたデフォルト値で操作を開始します。

ノードの各グループについて，どのようなポーリング間隔とポーリングポリシーが，NNMおよびnetmonで使用されているかを正確に調べます。

ポーリング間隔とポーリングポリシーを再現するように，NNMiのノードグループとインタフェースグループを作成します。

イベント設定とイベント削減

NNMiのデフォルト設定で開始します。

管理対象デバイスのカスタムトラップの定義を追加します。

必要に応じて，自動処理を追加します。

トラップとイベントの種類ごとに，何のNNMカスタマイズが行われたかを正確に調べます。

NNMiシステム上で，一致するそれぞれのトラップとイベントの種類をカスタマイズします。

24.2　フェーズ1：SNMP情報を移行する

管理対象デバイスとの通信を確立するためにNNMiが使うSNMPコミュニティ文字列情報を移行します。

NNMの設定に，名前解決から除外するIPアドレスまたはホスト名がある場合は，その情報をNNMiに移行します。

使用中のネットワークのカスタムデバイス用にNNMiデバイスプロファイルをカスタマイズします。

24.2.1　SNMPアクセスを設定する

NNMi検出は，管理対象ノードの設定と接続に関する個別の情報を収集するため，それらノードに対するSNMPアクセスが必要です。SNMPは，ノードおよびそれに含まれるオブジェクトの稼働状態にアクセスするために，ステータスモニタリングの間も使用されます。

参考

NNMは，一致する領域の設定にリストされた順序で，コミュニティ文字列を1つずつ試してみて，利用可能なことを確認できた最初のコミュニティ文字列を使います。NNMiは，設定されたすべてのコミュニティ文字列を並行して試し，利用可能なことを確認できた最初のコミュニティ文字列を使います。利用可能な値が複数ある場合は，最も適したコミュニティ文字列を設定してください。

NNM管理ステーションには，使用中の環境の機器にSNMPがアクセスするための設定情報があります。

NNM SNMP設定をエクスポートするには，次の操作の1つを実行する。

ユーザーインタフェースを開き，［オプション］＞［SNMP設定］を選択し，［エクスポート］をクリックします。ターゲットのファイル名にsnmpout.txtを指定します。

次のコマンドを実行します。

xnmsnmpconf -export > snmpout.txt

NNM SNMP情報の例

出力は次の例のようなものになります。

10.2.126.75:public:*::::::

mytest57.mycorp.net:public:*::::::

127.0.0.1:public:*::::::

10.97.233.209:mycommstr:*::::::

mpls2950.mycorp.net:mycommstr:*::::::

mplsce04.mycorp.net:mycommstr:*::::::

*.*.*.*:mycommstr:*:8:2:900:::

ターゲットファイルには，コロンで区切られた次のフィールドがあります。

target:community:proxy（*はプロキシでないことを示す）:timeout（1/10秒単位）:retries:poll interval（秒単位）:port:set-community:

値の詳細情報を知るには次のコマンドを使います（ただし，インポートでは使わないでください）。

xnmsnmpconf -export -verbose

ovsnmp.confファイルフォーマットの詳細は，ovsnmp.confのリファレンスページを参照してください。

次のファイルで，設定されたコミュニティ文字列を確認する。

Windows：%OV_CONF%¥netmon.cmstr

UNIX：$OV_CONF/netmon.cmstr

コミュニティ文字列をNNMiに入力する方法を選択します。これらの各方法は，「NNMから収集」の手順1.で作成したsnmpout.txtファイルの一意のコミュニティ文字列リストから開始します。

参考

［SNMPプロキシシステム］と［設定コミュニティ名］の設定エリアは移行できません。

(1)　シンプルな方法

最もシンプルな方法としては，NNMコミュニティ文字列をすべて入力し，各デバイスに使うSNMPコミュニティ文字列をNNMiが解決できるようにします。コミュニティ文字列の検出はデフォルトで有効です。この機能によって迅速に移行できます。

ネットワークオペレーティングセンター（NOC）に，NNMiの最初の検出の間，認証エラーが発生することを予測するように通知する。

NOCの担当者は，その間，これらの認証エラーを無視できます。

次の操作のうち1つを実行する。

NNMiが使うフォーマットと一致するようにsnmpout.txtを変更します。次に，NNMiを使ってこれらの値をロードします。

snmpout.txtファイルをサンプルとして使用し，NNMiの入力ファイルを手作業で構築します。次に，NNMiを使ってこれらの値をロードします。

次の手順で，値をNNMiコンソールに入力します。

a　snmpout.txtファイルの一意のコミュニティ文字列値のリストを調べます。

−Windows：Excelでsnmpout.txtファイルを開きます。データ行を選択してから，コラムBでソートします。

この例の場合は，次の2つの一意のコミュニティ文字列について考えます。

public

mycommstr

−UNIX：次のコマンドを実行します。

cut -f 2 -d ':' < snmpout.txt | sort -u

b　NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［通信の設定］を選択します。［デフォルトのSNMPv1/v2 コミュニティ文字列］タブに一意の値をすべて入力します。

c　タイムアウト，リトライ数，およびポートを設定します。

(2)　修正したシンプルな方法

使用されるIP領域ごとのコミュニティ文字列をまとめます。領域ごとの値をNNMiコンソールで入力し，NNMiが各デバイスに使用するSNMPコミュニティ文字列を決定するようにします。前述のシンプルな方法よりも認証の失敗は少なくなります。

snmpout.txtファイルで，NNMが使っているIP領域ごとの一意の値のリストを調べる。

NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［通信の設定］を選択する。

IP領域を作成してから，領域ごとにコミュニティ文字列を入力します。

タイムアウト，リトライ数，およびポートを設定する。

(3)　自動化された方法

snmpout.txtファイルをnnmcommload.ovplコマンドに必要なフォーマットに変換してから，各デバイスで使用中の個別のコミュニティ文字列をロードします。

NNMiツールで使えるようsnmpout.txtファイルを適合させるには，次の方法のうち1つを実行する。

エディタを使ってNNMiに適切なファイルを作成します。結果は次のようなものになります。

10.2.126.75,public

mytest57.mycorp.net,public

127.0.0.1,public

10.97.233.209,mycommstr

mpls2950.mycorp.net,mycommstr

mplsce04.mycorp.net,mycommstr

UNIXだけ：次のコマンドを実行します。

awk 'BEGIN {FS = ":" };{printf"%s,%s¥n",$1,$2 }' ¥ <snmpout.txt> mysnmp.txt

このコマンドはファイル内の個別のノードの設定にだけ有効です。範囲またはワイルドカードの設定は，手作業で削除します。

次のコマンドを実行する。

nnmcommload.ovpl -u username -p password -file mysnmp.txt

NNMiコンソールで，デフォルトのコミュニティ文字列，およびIP範囲用のコミュニティ文字列を設定する。

NNMiコンソールで，タイムアウト，リトライ数，ポートをすべて設定する。

(4)　NNMiコンソールからの方法

NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［通信の設定］を選択します。

snmpout.txtファイルの設定された値を再現します。

次の情報を使って，NNMiの通信アクセス設定を強化します。

ホスト名ワイルドカード（IP範囲より環境によく適合する場合）

グローバルデフォルト，IP範囲，および特定のノードに対するICMPタイムアウトとリトライ数

ネットワークの特定のエリアへのSNMPまたはICMPのアクセスを有効化または無効化

特定のノードについて優先される管理アドレス

参考

NNMは，管理アドレスを選択するとき，最も小さいループバックアドレスを選択します。NNMiも最も小さいループバックアドレスを選択します。

24.2.2　名前解決を制限する

DNS（またはほかの名前解決）サービスの制限がわかっている場合は，NNMとNNMiにこれらのデバイスのルックアップを避けるよう指示できます。この作業がシステムに該当しない場合は，「24.2.1　SNMPアクセスを設定する」に進んでください。

次のファイルを確認し，NNMが「アドレスからホスト名への名前解決」から除外するアドレスを特定する。

Windows：%OV_CONF%¥ipnolookup.conf

UNIX：$OV_CONF/ipnolookup.conf

次のコマンドを実行し，NNMが「名前からアドレスへの名前解決」から除外するホスト名を調べる。

snmpnolookupconf dumpCache > snmpnolookup.out

アドレスを手順1.から次のファイルに追加する。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥ipnolookup.conf

UNIX：$NnmDataDir/shared/nnm/conf/ipnolookup.conf

ホスト名を手順2.から次のファイルに追加する。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥hostnolookup.conf

UNIX：$NnmDataDir/shared/nnm/conf/hostnolookup.conf

これらの設定ファイルのフォーマットについては，ipnolookup.confとhostnolookup.confのリファレンスページを参照してください。

NNMiは検出の間だけルックアップを実行します。NNM非ルックアップ設定をNNMiで再現すると，スパイラル検出の動作が自動的に改善されます。

NNMiでは，表示する名前ラベルに，DNSホスト名，IPアドレス，またはMIB II sysNameのどれかを選択して使用できる。次の手順で設定する。

a　NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースを開きます。

b　［検出］＞［検出の設定］を選択します。

c　［ノード名の解決］エリアでノード名優先を設定します。

24.2.3　デバイスプロファイルをカスタマイズする

NNMは，デバイスへのSNMP通信によって，幾つかの設定情報を直接収集します。また，デバイスのシステムオブジェクトID（sysObjectID）から導出される情報もあります。

sysObjectIDからNNMiの属性へのマッピングは，デバイスプロファイルを使って行われます。デバイスプロファイルは，モニタリング用にノードをグループにまとめたり，表示用にノードをフィルタしたり，検出のメンテナンス用にノードをカテゴリにまとめたりするときに使用されます。

次の設定エリアは移行できません。

カスタマイズしたシンボル

カスタマイズしたデータベースフィールドとデフォルト値

使用されているNNMのバージョンについて，OIDファイルのカスタマイズを特定する。

NNM 07-10以前はファイルoid_to_sym，oid_to_type，HPoid2typeを使って，システムのsysObjectIDをデータベース属性と表示するシンボルにマッピングしています。

NNM 08-00以降は，oid_to_symファイルがoid_to_sym_regディレクトリ構造に置き換えられています。

NNMiは，既知のシステムオブジェクトIDについて，事前に設定した多数のデバイスプロファイルを提供しているので，必要なデバイスプロファイルをすぐに利用できます。最もシンプルな方法では，検出プロセスを開始し，結果を確認し，必要な場合だけ変更を行います。

NNMiコンソールでは，［設定］ワークスペースから［デバイスのプロファイル］を選択する。

カスタマイズした値ごとにsysObjectIDでエントリを見つけます。

必要に応じてデバイスプロファイル設定を更新する。

NNMiが提供しているエントリについては，設定されている値がNNMでの属性と一致することを確認します。

NNMiが提供していないエントリについては，sysObjectID用に新しいデバイスプロファイルを作成します。

最初の検出のあと，ノードインベントリで，［デバイスのプロファイル］列をソートして，［<No Device Profile>］であるノードを見つける。

［<No Device Profile>］というプロファイルタイプは，sysObjectIDがNNMiでまだ設定されていないことを示しています。NNMiは，［<No Device Profile>］のノードにデフォルトのモニタリング設定を適用します。また，これらのノードはフィルタが困難です。

NNMiデータベース内のすべてのsysObjectIDに対してデバイスプロファイルが定義されるように，新しいデバイスプロファイルを構築できます。

24.3　フェーズ2：検出を移行する

検出のスケジュールと設定を移行します。NNMiスパイラル検出は，1つまたは複数の検出シードを保存すると直ちに開始します。

注意事項

ネットワーク環境向けの適切なコミュニティ文字列を使用するようNNMiを設定してから検出を開始します。

NNMiで最初の検出が終了したあとに，NNMで手動で設定したデバイス間の接続を移行します。

24.3.1　検出のスケジュールを設定する

NNM検出プロセスは独立して実行できます。検出をNNMiに移行するには，NNMがノードを検出する間隔を転送するだけで十分です。

次のスケジュール設定エリアはNNMiでは使用されなくなっており，移行できません。

コネクタデバイスのトポロジのチェック。現在は，NNMiが変更の可能性を示すトリガーを見つけるたびに，トポロジチェックが自動的に行われるようになりました。

設定チェック。NNMiでは，設定チェックはスケジュールされた検出の時点，またはさまざまなトリガーによって行われるようになりました。

レイヤー2（拡張トポロジ）検出動作。NNMiは，各デバイスを見つけたときにレイヤー2検出を実行するので，この動作を別にスケジュールする必要はありません。

検出ポーリング間隔の自動調整。

NNMがいつ再検出を実施しているか特定する。

a　ユーザーインタフェースで，［オプション］＞［ネットワークポーリング設定］を選択します。

b　［IP検出］ページで，［検出ポーリング周期］ボックスを確認します。

−固定間隔を使っている場合は，NNMiで設定するために，その値を控えてください。

−NNMで自動調整間隔を使っている場合，NNMは最大24時間待機します。NNMiでは，デフォルト値である24時間のままにしておくこともできますし，新しい値を選択することもできます。

−自動検出が有効になっていない場合は，［一般］ページの［設定チェックを実行］の周期を調べ，NNMiで設定するために，その値を書き留めてください。

NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［検出］＞［検出の設定］を選択し，［再検出周期］を手順1.で決定した値に設定する。

ほかの設定更新はすべて自動的に追加されていくので，NNMよりも設定が簡単で，検出が効率的です。

24.3.2　検出方法を選択する

NNMi検出に，次のどのモデルを使うか決定します。

自動検出ルールなしのシード検出。この種類の検出では，管理者が必要なノードだけをシードに追加するので，検出されるノードを制限できます。次の操作だけを実施してください。

−「24.3.4　シード検出を追加する」

シードと自動検出ルールに基づいた自動検出。次の両方の操作を実施してください。

−「24.3.3　自動検出ルールを設定する」

−「24.3.4　シード検出を追加する」

NNMi検出方法の間の違いについては，NNMiヘルプの「検出のアプローチを決定する」を参照してください。

参考

NNMのライセンスは，管理下にあるノード数に基づいて判断されます（ステータスをモニタリングされるノード）。NNMiのライセンスは，検出されたトポロジに配置されたノード数に基づいて判断されます（モニタリングされるノードとモニタリングされないノード）。

この違いがあるので，検出ノード数を少なくしようとする人もいるでしょうが，モニタリングされないノードをデータベースに入れると利点もあります。

例

デバイスの管理を担当しない場合でも，サービスプロバイダのアクセスルーター，およびそれへの接続を表示できます。

ステータスモニタリングアルゴリズムはデータベースに表示される接続に基づいています。リンクの他端のデバイスがデータベースにないインタフェースは，デフォルトでモニタリングされません。ステータスモニタリング設定でデフォルトを書き換えることもできますし，そのデバイスを検出することもできます。どちらを選択するかは，ご使用の環境についてどこに関心を置くかによって決まります。詳細については，「5.2.2(1)　監視されないノードへのインタフェース」を参照してください。

24.3.3　自動検出ルールを設定する

NNMi検出設定は，NNMiの管理対象について考える良い機会です。NNMの検出設定とフィルタの変換を行う前に，現在のネットワーク環境を考察し，NNMiトポロジに組み込むものについて考えてください。

直接変換を行いたい場合，NNMi検出ルールにはNNMの次の2つのタスクセットが含まれています。検出のスコープの拡大，およびスコープ内で検出されるオブジェクトの制限です。

参考

NNMi設定の場合，検出を拡大または制限する全ルールを定義してから，検出プロセスを開始するシードを入力することが重要です。

次のスケジュール設定エリアはNNMiでは使用されなくなっており，移行できません。

WindowsからのIPX検出

ライセンスの制限を超える検出

レイヤー2オブジェクトの検出の無効化（NNMiについては常に有効）

IPアドレスとsysObjectID（およびその派生物）以外の属性のフィルタによる検出の除外

CDPプロトコルエリア（統合ポート，vlanなど）に基づいたレイヤー2検出の制限

拡張トポロジゾーンの設定。NNMiのスパイラル検出には該当しなくなっています。

(1)　スパイラル検出の設定

NNMiには，NNMiでスパイラル検出を設定する次の2つの方法があります。ノードの手動でのロード（例えば，ホストファイルから），および自動検出ルールの使用です。

(a)　ノードの手動でのロード

NNMで，loadhostsコマンドに入力した内容を含むファイルを見つける。

このファイルには，各ノードのIPアドレスとホスト名，さらに指定されている場合はサブネットマスクがリストされています。

NNM loadhostsの例

loadhostsコマンドのファイルの例は次のとおりです。

10.2.32.201 lnt04.mycorp.net # comment

10.2.32.202 lnt07.mycorp.net # comment

10.2.32.203 lnt03.mycorp.net # comment

10.2.32.204 lnt02.mycorp.net

10.2.32.205 lnt05.mycorp.net

NNMiでは，NNM loadhostsコマンドと同じ方法で検出シードを使用できる。

これを行うには，-fオプションとシードファイルを指定して，nnmloadseeds.ovplコマンドを使用します。

参考

シードをNNMiに設定する前に，すべてのコミュニティ文字列の設定を完了してください。

参考

検出の結果をNNM loadhostsと同じにするには，NNMiで設定されている自動検出ルールを無効にします。自動検出ルールを無効にするには，次の1つを実行します。

［検出の設定］フォームからルールを削除します。

［自動検出ルール］フォームで，［マッチングノードの検出］チェックボックスをオフにします。

NNMiのシードファイルのフォーマットでは，行ごとにIPアドレスまたはノード名（任意でコメント付き）があります。詳細は，nnmloadseeds.ovplリファレンスページを参照してください。

NNMiシードファイルの例

次の例に，NNM loadhostsコマンドおよびホストファイルと同じ機能のNNMiシードファイルを示します。

10.2.32.201 # comment

10.2.32.202 # comment

lnt03.mycorp.net # comment

lnt02.mycorp.net

10.2.32.205

ポイント

NNMiでは，管理アドレスとしてループバックアドレスが必ず優先されます。ループバックアドレスを使わない場合，NNMiでは，管理アドレスとしてシードアドレスがおそらく使われます（必ずではありません）。したがって，優先されるIPアドレスの書かれたhostsファイルをコピーするのが良いやり方です。ホスト名を使う場合は，DNSが優先管理アドレスとして解決することを確認します。しかし，NNMiが管理アドレスとしてこのアドレスを使うことが保証されるわけではありません。管理アドレス選択の詳細は，NNMiヘルプの「検出ノード名の選択」を参照してください。

(b)　自動検出ルールの使用

NNMに検出フィルタが使われたかどうかを調べる。

NNMでは，1つの検出フィルタが検出のスコープ全体に適用されます。

a　NNMユーザーインタフェースを開きます。

b　［オプション］＞［ネットワークポーリング設定］を選択します。

c　［全般］ページで［検出フィルタを使用］チェックボックスを確認し，オンの場合は使用中の検出ファイルを書き留めてください。フィルタが使用されていない場合は「24.3.4　シード検出を追加する」を続けます。

d　次のファイル内で検出フィルタを見つけます。

−Windows：%OV_CONF%¥C¥filters

−UNIX：$OV_CONF/C/filters

ロジックを注意深く確認します。NNMiでは，IPアドレスの範囲とシステムオブジェクトIDの範囲をフィルタできます。ホスト名のワイルドカードからIP範囲への変換や，ベンダー名からシステムオブジェクトID範囲への変換のように，移行できるオブジェクトもあります。

NNM検出フィルタの例

次の例に，NNMフィルタを示します。例えば，ルーター，ブリッジ，Nokia_Firewalls，NetBotz，NetsNSegsです。NetBotzファイアウォールとNokiaファイアウォールはsysObjectIDで定義されます。

Nokia_Firewalls "Nokia Firewalls"

{ ( isNode && ( "SNMP sysObjectID" ~ .1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.1 ) ) ||

( isNode && ( "SNMP sysObjectID" ~ .1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.9 ) ) ||

( isNode && ( "SNMP sysObjectID" ~ .1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.10 ) ) ||

( isNode && ( "SNMP sysObjectID" ~ .1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.10.11 ) ) ||

( isNode && ( "SNMP sysObjectID" ~ .1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.10.12 ) ) ||

( isNode && ( "SNMP sysObjectID" ~ .1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.138 ) ) }

NetBotz "NetBotz"

{ isNode && ( "SNMP sysObjectID" ~ .1.3.6.1.4.1.5528.* ) }

My_NetInfrastructure "My Network Infrastructure"

{ Routers || Bridges || Nokia_Firewalls || NetBotz || NetsNSegs }

NNMiコンソールから，検出フィルタを入力する。

NNMi検出フィルタエントリの例

例えば，「自動検出ルールの使用」の手順１.の「NNM検出フィルタの例」に示すNNMフィルタをNNMiに移行するには，次の3つの自動検出ルールを定義します。1つのルールはNokiaファイアウォール用，1つのルールはNetBotzデバイス用，最後の1つのルールはルーターとスイッチ用です（NNM 08-00以降のBridgeと同じ）。NNMiでは，NetsNSegsは不要です。この例の場合，検出されるネットワークの範囲は10.*.*.* と仮定します。

a　Nokiaファイアウォールの場合，ルール名（Nokia_Firewalls）を入力してから，ネットワークIP範囲10.*.*.* を入力します。

b　各sysObjectIDを入力し（先頭のピリオドは入力しません），次に［SNMPデバイスの検出］チェックボックスをオンにします（デフォルトでは，NNMiはスイッチとルーターだけを検出します。これらのデバイスはスイッチまたはルーターとマークされていないこともあるので，sysObjectIDsを指定するときに［SNMPデバイスの検出］チェックボックスをオンにします）。

c　NetBotzルールを入力します。ここでもIP範囲の設定が必要です。このルールではNNM .1.3.6.1.4.1.5528.*.にワイルドカードを使います。NNMiでは，アスタリスク（*）は黙示的なので，不要です。

d　最後のルールはスイッチとルーター用です。NNMiはデフォルトでこれらのデバイスを検出するので，オブジェクトID（OID）は指定しないでください。IP範囲だけを指定する必要があります。

24.3.4　シード検出を追加する

次のコマンドを実行して，NNMデータベース内のデバイスの正確なリストを調べる。

ovtopodump > topology.out

NNMからtopology.out（エクスポート）ファイルをコピーおよび編集する。またはNNMiにインポートするために，ファイルにエントリを再入力する。

新しいファイルでは，行ごとにIPアドレスまたはホスト名を記載してください。NNMiがサブネットマスクを自動的に決定するので，サブネットマスクを指定する必要はありません。

10.2.32.201 # comment
10.2.32.202 # comment
lnt03.mycorp.net  # comment
lnt02.mycorp.net
10.2.32.205

参考

この代わりに，NNMiコンソールを使ってノードのリストを追加することもできます。

次のコマンドを実行する。

nnmloadseeds.ovpl -f newSeedfile

詳細は，nnmloadseeds.ovplのリファレンスページを参照してください。

NNMiは，これらのシードと関連づけられたデバイスの検出を直ちに開始し，既存のデバイスプロファイル（およびステータスモニタリング用のノードグループなど，ノードグループ）を実装します。NNMiスパイラル検出は継続します。検出シードの結果を知る方法については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i インストールガイド」の「4.3.3　検出の進行状況を確認する」を参照してください。

24.4　フェーズ3：ステータスモニタリングを移行する

NNMでは，netmonプロセスがステータスモニタリングを実行します。

netmonプロセスは，デバイス（インタフェースを含むノードなど）をモデル化し，おもにノードレベルでポーリングパラメータを適用します。

NNMiでは，ノード，インタフェース，またはアドレスのレベルでポーリングパラメータを適用できます。

24.4.1　ポーリング間隔を設定する

NNM netmonポーリングプロセス

NNMユーザーインタフェースからポーリング間隔を取得します。

NNMiポーリングプロセス

NNMiステータスモニタリング設定はノードのグループまたはインタフェースのグループ（またはその両方）に基づいています。

NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［モニタリング］＞［モニタリングの設定］を選択します。［ノードグループの設定］タブを選択してから，グループについて［障害のポーリング周期］を設定します。

24.4.2　ポーリングプロトコルを選択する

NNM netmonポーリングプロセス

デフォルトで，netmonプロセスはICMPを使用して各アドレスをポーリングします（各アドレスはインタフェースと同一視されます）。netmonプロセスがデバイスによっては，ICMPでなくSNMPを使うようにNNMを設定することもできます（両方を使うことはありません）。SNMPを使っているエリアがあるかどうか調べるには，次のファイルを確認します。

Windows：%OV_CONF%¥netmon.snmpStatus

UNIX：$OV_CONF/netmon.snmpStatus

NNMiポーリングプロセス

NNMiでは，ノードとインタフェースの集合はノードグループとインタフェースグループとして定義します。ポーリング方針は［モニタリングの設定］フォームでノードグループとインタフェースグループに適用されます。

NNMiポーリング設定の例

例えば，（SNMPとpingを使って）VOIPルーターの集合にポーリングを設定するには，次の手順に従います。

［ノードグループ］フォームを使って，VOIPルーターを識別するノードグループを作成する。このフォームを保存し，閉じる。

［モニタリングの設定］フォームで，次のように，新しいノードの設定を追加する。

順序づけの値を指定してから，次のように，［ノードグループ］フィールドの［クイック検索］を選択する。

次のように，モニタリング設定用のノードグループを選択する。

次のように，［IPアドレス障害のポーリングを有効にする］チェックボックスをオンにする。フォームを保存し，閉じる。

24.4.3　重要なノードを設定する

デフォルトで，NNMiには重要なノード用のノードグループがあります。

重要ノードが故障または到達できない場合，NNMiは，ノードステータスが危険域であると表示し，NodeDownインシデントを生成します。

NNM netmonポーリングプロセス

NNMは重要なノード用の設定はありません。NNMiに新しい重要なノードの設定を作成できます。

NNMiポーリングプロセス

NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［オブジェクトグループ］＞［ノードグループ］を選択する。

［重要なノード］ノードグループを開く。

次のように，ホスト名ワイルドカード，デバイスフィルター，または特定のノードごとに，重要ノードをグループに追加する。

a　デバイスフィルターを追加します。

b　特定のノードを追加します。フォームを保存し，閉じます。

24.4.4　ステータスポーリングからオブジェクトを除外する

NNMでは，ノードまたはインタフェースがモニタリングされるのを停止する（UNMANAGED（管理対象外）状態に設定する）ほとんどのアクティビティは，NNMユーザーインタフェースによって手動で設定します。

NNMiはオブジェクトを管理対象外にするプロセスを簡単にします。新しい運用のデフォルトを，手動で実行していたものと一致させることはできます（例えば，アップリンクだけポーリングするなど）。しかし，ノードグループとインタフェースグループを使って設定を管理すれば，設定の自動更新が簡単になります。

ノードまたはインタフェースをNot Managed（管理対象外）とマークする必要がある場合もあります。次のように，個別のノードの管理モードを［ノード］フォームで設定できます。

次のように，個別のインタフェースの管理モードを［インタフェース］フォームで設定できます。

24.5　フェーズ4：イベント設定とイベント削減を移行する

NNMは，拡張SNMPv2フォーマットを使って，受信イベント（管理対象デバイスからのトラップ，内部プロセス通信，転送されたイベント）の全ソースを分析します。イベントごとに，イベントオブジェクト識別子，名前，および設定パラメータがあります。

NNMiはイベントのさまざまなソースをそれぞれ異なるように処理します。デバイスからのトラップはSNMPv2フォーマットです。さらに，NNMi内部プロセス通信は新しい（トラップでない）メカニズムを使って，全般的なパフォーマンスを大幅に向上させています。NNMiでは，認識されないイベントに関する「no format in trapd.conf」メッセージがありません。認識されないメッセージはデフォルトでは破棄されるようになりました。

次のイベント設定エリアはNNMiでは使われなくなっており，移行もできません。

構成要素相関処理の種類の幾つか：suppress（抑制），enhance（強化），transient（過渡的），multisource（複数ソース）

24.5.1　デバイスからのトラップを表示する

NNM環境に類似した方法で，デバイスからのトラップを表示するようNNMiを設定できます。

NNMiには，NNMに同梱されている一般的なSNMPトラップおよびベンダートラップの多くのデフォルト設定があります。これらトラップのカスタマイズによって，NNMiを更新できます。

メッセージと自動アクションに利用できる変数のリストについては，NNMiヘルプの「インシデントメッセージを設定するための有効なパラメーター（SNMPトラップインシデント）」と「インシデントアクションを設定するための有効なパラメーター（SNMPトラップインシデント）」を参照してください。

NNM設定にカスタマイズされたトラップがあるかどうか調べる。

カテゴリ，重要度，表示メッセージ，または自動アクションについて行われたカスタマイズに注意してください。

ベンダーMIBファイルをNNMi管理サーバーにダウンロードする。

MIBごとに次のコマンドを実行する。

nnmloadmib.ovpl -load mibFile
nnmincidentcfg.ovpl -loadTraps mibModule

どのMIBがすでにロードされているか知るには，次のコマンドを使用します。

nnmloadmib.ovpl -list

詳細は，nnmincidentcfg.ovplとnnmloadmib.ovplのリファレンスページを参照してください。

参考

これらの手順では，TRAP-TYPE と NOTIFICATION-TYPEのMIBエントリをロードするだけです。NNMiはほかのMIB変数を使いません。

NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［インシデント］＞［SNMPトラップの設定］を選択する。

トラップ表示がNNMでの表示と一致するようにカスタマイズする。

［SNMPトラップの設定］フォームで，必要に応じてカテゴリを作成できます。

（任意）デフォルトのSeverity（重大度），Category（カテゴリ），およびMessage（メッセージの形式）の設定に加えて，デフォルトのFamily（ファミリ）を設定する。

（任意）トラップが［根本原因インシデント］ビューに表示されるように，トラップを根本原因として分類する。

24.5.2　NNMiで生成された管理イベント表示をカスタマイズする

NNMiでは，イベント設定は簡単になっています。NNMi Causal EngineはNNMよりも簡潔な根本原因を生成します。

NNMiで生成されたインシデントを変更し，NNMアラームと類似した外見にします。例えば，NNMi NodeDownインシデントメッセージをNNM NodeDownアラームメッセージに類似するようカスタマイズできます。

NNMで，イベント設定のカスタマイズを特定する。

NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［インシデント］＞［管理イベントの設定］を選択する。

イベント番号ではなく名前で，新しいインシデント設定を見つける。

（任意）イベント表示をNNMのイベント表示と一致するようカスタマイズするには，管理イベントの設定フォームでカテゴリを作成する。

デフォルトのSeverity（重大度），Category（カテゴリ），およびMessage（メッセージの形式）設定に加えて，デフォルトのFamily（ファミリ）を設定できる。

24.5.3　トラップのブロック／無視／無効化を設定する

NNMにはさまざまなレベルのイベント処理が備わっています。

トラップがovtrapdに入ってくるときにトラップをブロックする。

IGNOREというラベルのトラップまたはイベントの処理はするが，保存または表示はしない。

LOGONLYというラベルのイベントの保存および処理（相関）をするが，表示はしない。

イベントをカテゴリに保存，処理，表示する。

設定なしに到着するトラップは，「No format in trapd.conf for…」としてアラームブラウザに表示され，データベースに保存される。

NNMiにはもっとシンプルな方法があります。disabled（無効）イベントまたはトラップは保存，処理，または表示されません。enabled（有効）イベントまたはトラップは完全に保存，処理，表示されます。NNMiに設定がないイベントはブロックされます。

トラップを無視するカスタマイズまたはトラップをLOGONLYに設定するカスタマイズを特定する。

NNMがトラップフィルタメカニズム（ovtrapd.conf，NNM 08-00で新規）を使用するかどうか調べる。

NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［インシデントの設定］を選択する。

受信または表示したくないイベントを見つけ，これらイベントの［有効にする］チェックボックスをオフにします。

特定のIPアドレスからトラップをブロックするには，次のファイルを編集し，NNMからのトラップフィルタリング情報を使用してNNMiをアップデートする。

Windows：%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥nnmtrapd.conf

UNIX：$NnmDataDir/shared/nnm/conf/nnmtrapd.conf

nnmtrapconfig.ovplコマンドを使用してトラップブロッキングを有効にし，トラップブロッキングのレートとしきい値を設定する。

このコマンドの使用法の詳細は，nnmtrapconfig.ovplのリファレンスページを参照してください。

24.5.4　自動アクションを設定する

NNM用に設定された自動アクションを決定する。

NNM管理ステーションのアクションスクリプトをNNMi管理サーバーにコピーする。

この場合，ファイルの位置は重要ではありません。

NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［インシデントの設定］を選択する。

自動アクションのあるNNMイベントごとに，対応するNNMiインシデントをそのアクションで設定する（［アクション］タブ）。

アクションを有効にするためには，［有効にする］チェックボックスをオンにする必要があります。

NNMの動作と一致させるために，［ライフサイクル状態］を［登録済み］に設定する。

次のNNMi設定に注意する。

イベント到着時に発生する複数の自動処理を設定できます。

ほかのライフサイクル状態ごとに，1つまたは複数の追加処理を設定できます（ライフサイクル状態は，In Progress（進行中），Completed（完了），Closed（解決済み））。

NNMより多くのインシデント属性をコマンドに渡せます。

NNMiがコマンドを実行する前に，別の設定ファイルにコマンドを登録する必要はないので，手順は簡単になっています。

24.5.5　追加（手動）アクションを設定する

NNMには，アラームブラウザのメニューから利用できるオペレータのアクションまたは追加のアクションが用意されています。NNMiコンソールメニューから利用できるURLアクションでNNMのアクションをシミュレートすることもできます。

NNMにあるカスタムオペレータアクションを決定する。

これらのカスタムアクションについて，URLとして利用できるように移行する方法を特定する。

NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［ユーザーインタフェース］＞［メニュー項目］を選択する。

［新規作成］をクリックする。

アクションについて［メニュー項目ラベル］，［一意のキー］，［順序］，［選択タイプ］，［メニュー項目コンテキスト］をすべて用意する。

24.5.6　イベント相関処理：イベントの繰り返し

NNMでは，イベントを複製するときに，最初のイベントまたは最後のイベントのどちらかを親として使用します。

NNMiでは新しい親が作成され，［インシデントの参照］ワークスペースの［すべてのインシデント］を選択すると表示されます。またオリジナルのイベントが，設定されたビューに表示されます。

RepeatedEvents相関処理がNNMに使われるかどうか調べる。

Repeated相互関係がNNMに使われるかどうか調べる。

複製が使われているかどうか調べる（dedup.confファイル）。

NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［インシデントの設定］を選択する。

複製するイベントを開く。

［重複削除］タブを選択し，重複削除を有効にし，新しい親イベントを選択し，一致基準を定義する。

参考

NNMiでの複製には時間の制限がありません。

24.5.7　イベント相関処理：レート計算

NNMでは，イベントを複製するときに，最初のイベントまたは最後のイベントのどちらかを親として使用します。

NNMiでは新しい親が作成され，［インシデントの参照］ワークスペースの［すべてのインシデント］を選択すると表示されます。またオリジナルのイベントが，設定されたビューに表示されます。NNMiは，レートの動作をNNMの定期的時間ウィンドウと同じになるようにしました。

レート相関処理がNNMに使われるかどうか調べる。

NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［インシデント］＞［管理イベントの設定］を選択する。

カウントされるイベント識別子を開く。

［レート］タブを選択し，次を実行する。

a　［有効にする］を選択してモニタリングを有効にします。

b　カウントの範囲を設定します。

c　時間の範囲を設定します（［時］，［分］，および［秒］の各フィールド）。

d　新しい親イベントを選択します（［相関処理インシデントの設定］）。

e　［比較の条件］を定義します。

詳細は，NNMiヘルプの「［管理イベント］フォーム」を参照してください。

24.5.8　イベント相関処理：Pairwiseのキャンセル

NNMiでは，キャンセルは特定の期間に制限されません。

NNMで，PairWise（ペアイベント）相関処理が使われるかどうか調べる。

NNMで，過渡状態コリレータが使われるかどうか調べる。

NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［インシデント］＞［Pairwiseの設定］を選択する。

既存のペアを選択するか，または［新規作成］をクリックする。

ペアにされるイベント識別子および一致基準を設定する。

詳細は，NNMiヘルプの「インシデントを設定する」を参照してください。

24.5.9　イベント相関処理：ScheduledMaintenance（計画保守）

NNMiでは，使用不能ノードのモニタリングを抑制できます。これを行うには，「サービス停止中」モードを使います。NNMとは異なり，「サービス停止中」メンテナンスを前もってスケジュールすることはできません。手動でオブジェクトを「管理対象」モードに戻す必要があります。

参考

「サービス停止中」モードのデバイスが送信したSNMPトラップはNNMiで抑制されます。

組織がScheduledMaintenance（計画保守）相関処理を使っている場合は，一緒にオフラインになるシステムのリストを使用できます。

ScheduledMaintenance相関処理がNNMに使われるかどうか調べる。

NNMiコンソールで，［設定］ワークスペースから［オブジェクトグループ］＞［ノードグループ］を選択する。

NNMメンテナンスリスト内のノードのセットごとにノードグループを作成する。ノードグループをビューフィルタとして利用できるように設定する。

メンテナンスのときは，NNMiコンソールで［インベントリ］ワークスペースから［ノード］を選択する。

ビューを特定のノードグループにフィルタするには，上端の［ノードグループのフィルタの設定］セレクタを使用する。

全ノードを選択してから，［アクション］＞［管理モード］＞［サービス停止中］を選択する。

メンテナンスが完了したあと，ノードを選択してから，［アクション］＞［管理モード］＞［管理］を選択する。

第7編　NNMiとの統合編

25　NNMi Northboundインタフェース

JP1/Cm2/Network Node Manager i（NNMi）には，NNMi Northboundインタフェースが用意されています。NNMi Northboundインタフェースを使用すると，SNMPv2cトラップを受信できるアプリケーションにNNMiインシデントを転送できます。各NNMi管理サーバーに，別々に設定された複数のNNMi Northboundインタフェースを実装できます。

この章では，NNMiインシデントを任意のNorthboundアプリケーションに転送するようにNNMiを設定する方法を説明します。特定のNorthboundアプリケーションの詳細については，アプリケーションのマニュアルを参照してください。なお，異なるNorthboundアプリケーションとの統合についても，記載されています。

25.1　NNMi Northboundインタフェースの概要

NNMi Northboundインタフェースの概要を次に示します。

NNMi管理イベントをSNMPv2cトラップとしてNorthboundアプリケーションに転送します。

Northboundアプリケーションは，NNMiトラップをフィルタリング，処理，および表示します。Northboundアプリケーションには，NNMiトラップのコンテキストでNNMiコンソールにアクセスするツールも用意されています。

インシデントライフサイクルの状態変更通知，インシデント相関処理通知，およびインシデント削除通知をNorthboundアプリケーションに送信できます。

このように，NorthboundアプリケーションはNNMiの因果関係分析の結果を複製できます。

NNMiが受信するSNMPトラップをNorthboundアプリケーションに転送することもできます。

サードパーティまたはカスタムイベント統合アプリケーションでイベント統合を実行できます。

そのほかのアプリケーションとNNMiの統合に使用できる情報でイベントを強化します。

この章では，次の用語を使用します。

Northboundアプリケーション：SNMPv2cトラップを受信および処理できる任意のアプリケーションです。

トラップ受信コンポーネント：SNMPトラップを受信する，Northboundアプリケーションの一部分です。

一部のアプリケーションには，SNMPトラップを受信して処理用に別のコンポーネントに転送する，個別にインストール可能なコンポーネントが含まれます。

そのようなコンポーネントがないNorthboundアプリケーションの場合，「トラップ受信コンポーネント」は「Northboundアプリケーション」と同義語です。

NNMi Northboundインタフェース：NNMiインシデントをSNMPv2cトラップとしてNorthboundアプリケーションに転送するNNMiの機能です。

Northbound転送先：Northboundアプリケーションのトラップ受信コンポーネントへの接続を定義し，NNMiがそのNorthboundアプリケーションに送信するトラップのタイプを指定するNNMi Northboundインタフェースの設定の1つです。

25.2　NNMi Northboundインタフェースの有効化

NNMiは，UDPを使用してSNMPトラップで送信される情報の量を制限しません。トラップデータのサイズが大きくて処理できないネットワークハードウェアが伝送経路上にあったり，ネットワークトラフィックの量が多かったりすると，トラップが失われることがあります。そのため，Northboundアプリケーションのトラップ受信コンポーネントをNNMi管理サーバーにインストールすることをお勧めします。Northboundアプリケーションは，信頼性のある情報を転送する役割を担います。

NNMi Northboundインタフェースを有効にするには，次の手順を実行します。

必要に応じて，NNMiトラップ定義を認識できるようにNorthboundアプリケーションを設定する。

NNMi管理サーバーで，NNMiインシデント転送を設定する。

a　NNMiコンソールで，［HP NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］フォーム（［統合モジュールの設定］＞［Northbound インタフェース］）を開き，［新規作成］をクリックします。

使用できる転送先を選択してある場合，［リセット］をクリックして，［新規作成］ボタンを使用できるようにしてください。

b　［有効にする］チェックボックスをオンにし，フォームの残りのフィールドを入力できるようにします。

c　Northbound アプリケーションへの接続情報を入力します。

これらのフィールドの詳細は，「25.8.1　NNMi Northboundアプリケーションの接続パラメーター」を参照してください。

d　送信オプションおよびNorthboundアプリケーションに送信する内容に対するインシデントフィルターを指定します。

これらのフィールドの詳細は，「25.8.2　NNMi Northboundインタフェース統合の内容」を参照してください。

e　フォームの下部にある［送信］をクリックします。

新しいウィンドウが開き，ステータスメッセージが表示されます。設定に問題があることを示すメッセージが表示されたら，［戻る］をクリックして，エラーメッセージを参考に値を調整してください。

この操作はオプションです。NorthboundアプリケーションからNNMiビューにアクセスするためのURLを作成し，NNMiとのコンテキストインタラクションを作成します。

NNMiは，UDPを使用してSNMPトラップで送信される情報の量を制限しません。トラップデータのサイズが大きくて処理不能なネットワークハードウェアが伝送経路上にあったり，ネットワークトラフィックの量が多かったりすると，トラップが失われることがあります。そのため，Northboundアプリケーションのトラップ受信コンポーネントをNNMi管理サーバーにインストールすることをお勧めします。Northboundアプリケーションは，信頼性のある情報を転送する役割を担います。

詳細については，NNMiコンソールで，［ヘルプ］＞［NNMIドキュメントライブラリ］＞［NNMiを別の場所でURLと統合］をクリックしてください。

25.3　NNMi Northboundインタフェースの使用法

NNMi Northboundインタフェースを有効にすると，Northbound転送先によってNNMiがNorthboundアプリケーションに送信する情報が決まります。Northboundアプリケーションを設定して，転送されるトラップがネットワーク環境に応じて表示および解釈されるようにします。NNMiがNorthboundアプリケーションに送信するトラップの内容および形式の詳細については，hp-nnmi-nbi.mibおよびhp-nnmi-registrations.mibファイルを参照してください。

NNMiは，各管理イベント，SNMPトラップ，または通知トラップのコピーを1つだけNorthbound転送先に送信します。NNMiはトラップをキューに入れません。NNMiがトラップを転送するときにNorthboundアプリケーションのトラップ受信コンポーネントに接続できないと，トラップは失われます。

このセクションでは，統合で送信できるトラップのタイプを説明します。コンテンツ設定の詳細については，「25.8.2　NNMi Northboundインタフェース統合の内容」を参照してください。

25.3.1　インシデント転送

(1)　管理イベント

Northboundに管理イベントが含まれる場合，そのインシデントのライフサイクル状態が［登録済み］に変更されると，NNMiは各管理イベントをNorthboundアプリケーションに転送します。

転送される管理イベントのOIDは，NNMiコンソールの［管理イベントの設定］フォームに表示されるSNMPオブジェクトIDです。NNMiは，OIDが1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.9999のすべてのカスタム管理イベントを転送します。

(2)　サードパーティSNMPトラップ

Northbound転送先にサードパーティのSNMPトラップが含まれる場合，関連インシデントのライフサイクル状態が［登録済み］に変更されると，NNMiはSNMPv1，v2c，またはv3形式の各受信ラップをNorthboundアプリケーションに転送します。NNMiは，MIBで定義される元のトラップvarbindの順序を維持し，メッセージペイロードにNNMi固有のvarbindを追加します。元のトラップに含まれていない定義済みvarbindがある場合，NNMiは，その欠落しているvarbindの部分にNULL値を付与します。MIBがNNMiにロードされていない場合，NNMiはトラップを正しく再構成してNNMiインシデントデータを追加できません。したがって，NNMiはこのトラップを転送しません。

サードパーティのSNMPトラップの場合は，次の点に注意してください。

NNMiはSNMPトラップインシデントからのトラップを再構成するため，転送されるトラップの形式は，NNMiが受信した元のトラップの形式に関係なく，SNMPv2cとなります。

転送されるSNMPトラップは，NNMi管理サーバーをソースオブジェクトとして示します。元のソースオブジェクトを判断するには，（n＋21）番目のvarbindの値nnmiIncidentSourceNodeHostname（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.21）と，（n＋24）番目のvarbindの値nnmiIncidentSourceNodeMgmtAddr（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.24）を調べてください。nはMIBでトラップに定義されているvarbindの数です。

NNMiが管理するデバイスのどれかがNorthboundアプリケーションにトラップを送信する場合，Northboundアプリケーションで重複デバイストラップを管理する必要があります。

トラップ転送メカニズムの比較については，「6.1.2　トラップおよびインシデント転送」を参照してください。

25.3.2　インシデントライフサイクル状態変化通知

このセクションの情報は，［NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］ページの［送信オプション］の選択によって異なります。

(1)　エンハンスド解決済みしたトラップ

Northbound転送先にエンハンスド解決済み通知が含まれる場合，NNMiのインシデントのライフサイクル状態が［解決済み］に変化したときに，NNMiはnnmiEvClosed（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.1000）トラップをNorthboundアプリケーションに転送します。nnmiEvClosedトラップは，元のインシデントのデータの多くを含んでいます。前のライフサイクル状態の値は含んでいません。

nnmiEvClosedトラップは，6番目のvarbindであるnnmiIncidentUuid（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.6）で元のインシデントを識別します。

(2)　状態変化トラップ

Northbound転送先にライフサイクル状態変更通知が含まれる場合，NNMiのインシデントのライフサイクル状態が［進行中］，［完了］，または［解決済み］に変化したときに，NNMiはnnmiEvLifecycleStateChanged（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.1001）トラップをNorthboundアプリケーションに送信します。Northboundアプリケーションは，nnmiEvLifecycleStateChangedと元のインシデントを関連づけできます。

nnmiEvLifecycleStateChangedトラップは，次のvarbindで元のインシデントとライフサイクル状態の変化を識別します。

nnmiIncidentUuid，6番目のvarbind（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.6）

この値は，管理イベントの6番目のvarbindの値，またはサードパーティSNMPトラップvarbindの（n＋6）番目のvarbindの値と一致します。

nnmiIncidentLifecycleStatePreviousValue，7番目のvarbind（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.200）

nnmiIncidentLifecycleStateCurrentValue，8番目のvarbind（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.201）

次の表は，ライフサイクル状態に使用できる整数値を示したものです。

名前

整数値

登録済み

1

進行中

2

完了

3

解決済み

4

抑止済み

5

25.3.3　インシデント相関処理通知

Northbound転送先にインシデント相関処理通知が含まれる場合，NNMiの因果関係分析でインシデントが相関処理されると，NNMiはインシデント相関処理トラップをNorthboundアプリケーションに送信します。Northboundアプリケーションはトラップ内の情報を使用して相関変更を複製できます。

(1)　単一相関トラップ

単一相関トラップオプションの場合，この統合では，次の相関トラップを送信します。

nnmiEvCorrelationDedup（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.1100）

nnmiEvCorrelationImpact（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.1101）

nnmiEvCorrelationPairwise（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.1102）

nnmiEvCorrelationRate（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.1103）

nnmiEvCorrelationApa（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.1104）

nnmiEvCorrelationCustom（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.1105）

各トラップは，次のvarbindで，1つの親子インシデント相関関係を示します。

nnmiIncidentUuid，6番目のvarbind（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.6）

nnmiCorrelatedChildUuid，7番目のvarbind（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.300）

(2)　グループ相関トラップ

グループ相関トラップオプションの場合，この統合では，次の相関トラップを送信します。

nnmiEvCorrelationGrpDedup（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.2100）

nnmiEvCorrelationGrpImpact（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.2101）

nnmiEvCorrelationGrpPairwise（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.2102）

nnmiEvCorrelationGrpRate（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.2103）

nnmiEvCorrelationGrpApa（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.2104）

nnmiEvCorrelationGrpCustom（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.2105）

各トラップは，次のvarbindで，親子インシデント相関関係を示します。

nnmiIncidentUuid，6番目のvarbind（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.6）

nnmiCorrelatedChildrenCount，7番目のvarbind（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.301）

nnmiCorrelatedChildrenUuidCsv，8番目のvarbind（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.302）

この値は子インシデントUUIDのコンマ区切りリストです。

25.3.4　インシデント削除通知

Northbound転送先にインシデント削除通知が含まれる場合，インシデントがNNMiで削除されると，NNMiはnnmiEvDeleted（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.0.3000）トラップをNorthboundアプリケーションに送信します。nnmiEvDeletedトラップは，6番目のvarbindであるnnmiIncidentUuid（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.6）で元のインシデントを識別します。

25.3.5　イベント転送フィルター

Northbound転送先にインシデントフィルターが含まれる場合，選択した設定オプションに応じて，フィルターのオブジェクトID（OID）には，次のイベントタイプが包含または除外されます。

NNMi管理イベントインシデント

サードパーティSNMPトラップ

nnmiEvClosedトラップ

nnmiEvLifecycleStateChangedトラップ

nnmiEvDeletedトラップ

相関関係通知トラップ ※

注※　相関関係通知トラップについて次の注意が必要です。

インシデントフィルターが相関処理に親インシデントを転送しない場合，NNMiは相関関係通知トラップをNorthboundアプリケーションに送信しません。

インシデントフィルターが相関処理に子インシデントを転送しない場合，転送される相関関係通知トラップにその子インシデントのUUIDは含まれません。つまり，相関関係通知トラップに子インシデントUUIDが含まれない場合，NNMiはそのトラップをNorthboundアプリケーションに送信しません。

DuplicateCorrelation管理イベントは，nnmiEvCorrelationDedupまたはnnmiEvCorrelationGrpDedup相関関係通知トラップとは無関係に転送されます。同様に，RateCorrelation管理イベントはnnmiEvCorrelationRateまたはnnmiEvCorrelationGrpRate相関関係通知トラップとは無関係に転送されます。インシデントフィルターがこれらの相関関係通知トラップのどれかを転送しない場合でも，NNMiによって関連管理イベントが転送される場合があります。

25.4　NNMi Northboundインタフェースの変更

NNMi Northboundインタフェースの設定パラメーターを変更するには，次の手順を実行します。

NNMiコンソールで，［NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］フォーム（［統合モジュールの設定］＞［Northboundインタフェース］）を開く。

転送先を選択し，［編集］をクリックする。

該当するように値を変更する。

このフォームのフィールドの詳細は，「［HP NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］フォームのリファレンス」を参照してください。

フォームの上端の［有効にする］チェックボックスがオンであることを確認し，フォームの下端の［送信］をクリックする。

変更は直ちに有効になります。

25.5　NNMi Northboundインタフェースの無効化

Northbound転送先が無効な間は，SNMPトラップはキューイングされません。

NorthboundアプリケーションへのNNMiの転送を中止するには，次の手順を実行します。

NNMiコンソールで，［NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］フォーム（［統合モジュールの設定］＞［Northboundインタフェース］）を開く。

転送先を選択し，［編集］をクリックする。または，［削除］をクリックして，選択した転送先の設定をすべて削除する。

フォームの上端の［有効にする］チェックボックスをオフにし，フォームの下端の［送信］をクリックする。

変更は直ちに有効になります。

25.6　NNMi Northboundインタフェースのトラブルシューティング

NNMi Northboundインタフェースが正常に機能しない場合は，次の手順を実行して問題を解決してください。

トラップ転送先ポートがファイアウォールによってブロックされていないことを確認する。

NNMi管理サーバーが，ホストとポートによってNorthboundアプリケーションを直接処理できることを確認します。

統合が正常に実行されていることを確認する。

a　NNMiコンソールで，［NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］フォーム（［統合モジュールの設定］＞［Northbound インタフェース］）を開きます。

b　転送先を選択し，［編集］をクリックします。

c　［有効にする］オプションが選択されていることを確認します。

Northbound転送先に管理イベントが含まれる場合は，この機能を確認する。

a　NNMiコンソールの［解決済みの重要なインシデント］ビューで，任意のインシデントを開きます。

b　インシデントライフサイクル状態を［登録済み］に設定して，［保存］をクリックします。

c　インシデントライフサイクル状態を［解決済み］に設定して，［保存して閉じる］をクリックします。

d　30秒後，NorthboundアプリケーションがこのインシデントのnnmiEvClosedトラップ（またはnnmiEvLifecycleStateChangedトラップ）を受信したかどうかを確認します。

Northboundアプリケーションがトラップを受信した場合は，手順4.を続行します。

Northboundアプリケーションがトラップを受信しなかった場合は，異なるNorthboundアプリケーションに接続する新規Northbound転送先を設定してから，手順aからこのテストを繰り返します。

再テストに合格した場合，問題は最初のNorthboundアプリケーションにあります。アプリケーションのドキュメントでトラブルシューティング情報を参照してください。再テストに不合格になった場合は，サポートサービスに問い合わせてください。

Northbound転送先にSNMPトラップが含まれる場合は，この機能を確認する。

a　NNMi管理サーバーで次のコマンドを入力することで，NNMiトポロジ内のノードに対するSNMPトラップを生成します。

nnmsnmpnotify.ovpl -a ¥
discovered_node NNMi_node .1.3.6.1.6.3.1.1.5.1

discovered_nodeは，NNMiトポロジのノードのホスト名またはIPアドレスです。NNMi_nodeは，NNMi管理サーバーのホスト名またはIPアドレスです。

b　30秒後に，Northboundアプリケーションが転送されたトラップを受信したかどうかを確認します。

Northboundアプリケーションがトラップを受信した場合，NNMiNorthboundインタフェースは正常に機能しています。

Northboundアプリケーションがトラップを受信しなかった場合は，異なるNorthboundアプリケーションに接続する新規Northbound転送先を設定してから，手順aからこのテストを繰り返します。

再テストに合格した場合，問題は最初のNorthboundアプリケーションにあります。アプリケーションのドキュメントでトラブルシューティング情報を参照してください。再テストに不合格になった場合は，サポートサービスに問い合わせてください。

25.7　アプリケーションフェイルオーバーとNNMi Northboundインタフェース

NNMi管理サーバーがNNMiアプリケーションフェイルオーバーに関係することになる場合，ここでの情報は，Northboundレシーバーにトラップを送信するNNMi Northboundアプリケーションを実装するすべての統合に適用されます。

NNMiがNorthboundアプリケーションに送信するトラップには，NmsUrl varbind（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.2）のNNMi URLが含まれます。アプリケーションフェイルオーバー前に受信したトラップは，現在のスタンバイNNMi管理サーバーを参照します。

URLがスタンドバイNNMi管理サーバーを指す場合，そのURL値を使用するすべてのアクション（例えば，NNMiコンソールの起動）は失敗します。

25.7.1　ローカルNorthboundアプリケーション

Northboundアプリケーションのトラップ受信コンポーネントがNNMi管理サーバー上にある場合は，次のことがNNMi Northboundインタフェースの設定に適用されます。

Northboundアプリケーションのトラップ受信コンポーネントは，アクティブおよびスタンバイNNMi管理サーバーに同じようにインストールおよび設定する必要があります。両方のNNMi管理サーバーの同じポートでSNMPトラップ受信を設定します。

プライマリNNMi管理サーバーだけでNNMi Northboundインタフェースを設定します。

［NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］フォームの［ホスト］識別で，［NNMi FQDN］または［ループバックを使用］オプションを選択します。

NNMi Northboundインタフェースは，起動時に，現在のNNMi管理サーバーの正しい名前またはIPアドレスを判断します。このように，Northboundインタフェースは，トラップをアクティブなNNMi管理サーバー上のNorthboundアプリケーションのトラップ受信コンポーネントに送信します。

25.7.2　リモートNorthboundアプリケーション

Northboundアプリケーションのトラップ受信コンポーネントがNNMi管理サーバー上にない場合は，NNMi NorthboundインタフェースをプライマリNNMi管理サーバーだけで設定します。［NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］フォームの［ホスト］識別で，［その他］オプションを選択します。

25.8　［NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］フォームのリファレンス

［HP NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］フォームには，NNMiとNorthboundアプリケーション間の通信設定パラメーターがあります。このフォームは，［統合モジュールの設定］ワークスペースから使用できます。［NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］フォームで，［新規作成］をクリックするか，または転送先を選択して，［編集］をクリックします。

AdministratorロールのNNMiユーザーだけが［NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］フォームにアクセスできます。

［NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］フォームには，次の領域の情報が表示されます。

「25.8.1　NNMi Northboundアプリケーションの接続パラメーター」

「25.8.2　NNMi Northboundインタフェース統合の内容」

「25.8.3　NNMi Northboundインタフェース転送先のステータス情報」

統合設定に変更を適用するには，［NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］フォームの値を更新し，［送信］をクリックします。

25.8.1　NNMi Northboundアプリケーションの接続パラメーター

次の表は，NNMi Northboundアプリケーションへの接続設定用パラメーターを示したものです。

表25‒1　NNMi Northboundアプリケーションの接続情報

フィールド

説明

ホスト

Northboundアプリケーションのトラップ受信コンポーネントを含むサーバーの完全修飾ドメイン名（推奨）またはIPアドレス。

統合では，次のサーバーの識別方法がサポートされています。

NNMi FQDN

NNMiがNNMi管理サーバー上のNorthboundアプリケーションへの接続を管理し，［ホスト］フィールドが読み取り専用になります。

これが，NNMi管理サーバー上でのNorthboundアプリケーションの推奨設定です。

ループバックを使用

NNMiがNNMi管理サーバー上のNorthboundアプリケーションへの接続を管理し，［ホスト］フィールドが読み取り専用になります。

その他

Northboundアプリケーションサーバーを識別するホスト名またはIPアドレスを，［ホスト］フィールドに入力します。

NNMiは，［ホスト］フィールドのホスト名またはIPアドレスがループバックアダプターとして設定されていないことを確認します。

これがデフォルト設定です。

注　NNMi管理サーバーがNNMiアプリケーションフェイルオーバーに参加する場合にアプリケーションフェイルオーバーが統合に与える影響については，「25.7　アプリケーションフェイルオーバーとNNMi Northboundインタフェース」を参照してください。

ポート

NorthboundアプリケーションがSNMPトラップを受信するUDPポート。

Northboundアプリケーション固有のポート番号を入力します。

注　Northboundアプリケーションのトラップ受信コンポーネントがNNMi管理サーバー上にある場合，このポート番号は，NNMiコンソールの［通信の設定］フォームの［SNMPポート］フィールドで設定した，NNMiがSNMPトラップを受信するために使用するポートと別にする必要があります。

コミュニティ文字列

トラップを受信するNorthboundアプリケーションの読み取り専用コミュニティ文字列。

Northboundアプリケーション設定で，受信したSNMPトラップにコミュニティ文字列が必要な場合は，その値を入力します。

Northboundアプリケーション設定で，特定のコミュニティ文字列が不要な場合は，デフォルト値のpublicを使用します。

25.8.2　NNMi Northboundインタフェース統合の内容

NNMi NorthboundインタフェースがNorthboundアプリケーションに送信する内容を設定するためのパラメーターを次の表に示します。

表25‒2　NNMi Northboundインタフェースの内容設定情報

フィールド

説明

インシデント

インシデント転送の指定。

管理

NNMiは，NNMiが生成した管理イベントだけをNorthboundアプリケーションに転送します。

サードパーティSNMPトラップ

NNMiは，NNMiが管理対象デバイスから受信するSNMPトラップだけをNorthboundアプリケーションに転送します。

Syslog

NNMiは，NNMiが管理対象デバイスから受信するArcSight SyslogメッセージだけをNorthBound 統合モジュールを使用してNorthboundアプリケーションに転送します。

NNMiは，Northbound転送先を有効にすると直ちにインシデントの転送を開始します。詳細については，「25.3.1　インシデント転送」を参照してください。

ライフサイクル状態の変化

インシデント変更通知の仕様。

エンハンスド解決済み

NNMiは，ライフサイクル状態が［解決済み］に変化したインシデントごとに，インシデント解決済みトラップをNorthboundアプリケーションに送信します。

これがデフォルト設定です。

変化した状態

NNMiは，ライフサイクル状態が［進行中］，［完了］，または［解決済み］に変化したインシデントごとに，インシデントのライフサイクル状態変化トラップをNorthboundアプリケーションに送信します。

両方

NNMiは，ライフサイクル状態が［解決済み］に変化したインシデントごとに，インシデント解決済みトラップをNorthboundアプリケーションに送信します。また，この統合では，ライフサイクル状態が［進行中］，［完了］，または［解決済み］に変化したインシデントごとに，インシデントのライフサイクル状態変化トラップをNorthboundアプリケーションに送信します。

注　この場合，インシデントが［解決済み］ライフサイクル状態に変化するたびに，インシデント解決済みトラップとインシデントライフサイクル状態変更トラップの2つの通知トラップが統合によって送信されます。

詳細については，「25.3.2　インシデントライフサイクル状態変化通知」を参照してください。

相関処理

インシデント相関処理通知の仕様。

なし

NNMiは，NNMi因果関係分析によるインシデント相関処理結果をNorthboundアプリケーションに通知しません。

これがデフォルト設定です。

単一

NNMiは，NNMi因果関係分析で判明した親子インシデント相関関係ごとにトラップを1つ送信します。

グループ

NNMiは，親インシデントに相関するすべての子インシデントをリストした相関処理ごとに，トラップを1つ送信します。

詳細については，「25.3.3　インシデント相関処理通知」を参照してください。

削除

インシデント削除の仕様。このセクションは，［インシデント］フィールドでの選択内容に対して，削除トラップをNorthboundアプリケーションに送信するかどうかを設定します。

送信しない

NNMiは，インシデントがNNMiで削除されてもNorthboundアプリケーションに通知しません。

これがデフォルト設定です。

送信

NNMiは，NNMiで削除されるインシデントごとに，削除トラップをNorthboundアプリケーションに送信します。

詳細については，「25.3.4　インシデント削除通知」を参照してください。

NNMiコンソールアクセス

NorthboundアプリケーションからNNMiコンソールを参照するURLの接続プロトコル仕様。NNMiがNorthboundアプリケーションに送信するトラップのNmsUrl varbind（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.2）には，NNMi URLが含まれます。

設定ページのデフォルトは，NNMi設定と一致する設定になります。

NNMiコンソールがHTTPとHTTPS両方の接続を承認するよう設定されている場合，NNMi URLでHTTP接続プロトコルの指定を変更できます。例えば，Northboundアプリケーションのすべてのユーザーがイントラネット上にある場合は，NorthboundアプリケーションからNNMiコンソールへのアクセスをHTTP経由に設定できます。

NorthboundアプリケーションからNNMiコンソールに接続するプロトコルを変更する場合は，必要に応じて，［HTTP］オプションまたは［HTTPS］オプションを選択します。

Incident Filter（インシデントフィルター）

Northboundアプリケーションに送信されたイベントをフィルターするために統合で使用されるオブジェクトID（OID）のリスト。各フィルターエントリーは，有効な数値OID（例えば，.1.3.6.1.6.3.1.1.5.4.1.3.6.1.4.1.9）またはOIDプレフィックス（例えば，.1.3.6.1.6.3.1.1.5.*）にすることができます。

次のオプションの1つを選択します。

なし

NNMiはすべてのイベントをNorthboundアプリケーションに送信します。

これがデフォルト設定です。

含む

NNMiは，フィルターで識別されたOIDと一致する特定のイベントだけを送信します。

除外する

NNMiは，フィルターで識別されたOIDと一致する特定のイベントを除くすべてのイベントを送信します。

インシデントフィルターを指定します。

フィルターエントリーを追加するには，下側のテキストボックスにテキストを入力してから，［追加］をクリックします。

フィルターエントリーを削除するには，上側のボックスのリストからエントリーを選択して，［削除］をクリックします。

詳細については，「25.3.5　イベント転送フィルター」を参照してください。

25.8.3　NNMi Northboundインタフェース転送先のステータス情報

Northbound転送先の読み取り専用ステータス情報を次の表に示します。この情報は，統合が現在機能しているか確認する場合に役立ちます。

表25‒3　NNMi Northboundインタフェース転送先のステータス情報

フィールド

説明

トラップ転送先IPアドレス

転送先ホスト名の解決先となるIPアドレス。

この値は，このノースバウンド転送先に固有です。

アップタイム（秒）

Northboundコンポーネントが最後に起動されてからの時間（秒）。NNMiがNorthboundアプリケーションに送信するトラップのsysUptimeフィールド（1.3.6.1.2.1.1.3.0）にはこの値が含まれます。

この値は，NNMi Northboundインタフェースを使用するすべての統合に対して同じです。最新の値を表示するには，リフレッシュするか，フォームを閉じて再び開いてください。

NNMi URL

NNMiコンソールに接続するためのURL。NNMiがNorthboundアプリケーションに送信するトラップのNmsUrl varbind（1.3.6.1.4.1.11.2.17.19.2.2.2）にはこの値が含まれます。

この値は，このノースバウンド転送先に固有です。

25.8.4　NNMi Northboundインタフェースで使用されるMIB情報

特定のMIBをNNMiにロードし，NNMi Northbound統合によって送信されるインシデント通知で使用される管理情報を表示するには，次の手順を実行します。

次のディレクトリに移動する。

Windows：%NnmInstallDir%¥misc¥nnm¥snmp-mibs¥Vendor¥Hewlett-Packard

UNIX：/opt/OV/misc/nnm/snmp-mibs/Vendor/Hewlett-Packard

次のコマンドを実行して，hp-nnmi.mibファイルをロードする。

nnmloadmib.ovpl -load hp-nnmi.mib

次のコマンドを実行して，hp-nnmi-registrations.mibファイルをロードする。

nnmloadmib.ovpl -load hp-nnmi-registrations.mib

次のコマンドを実行して，hp-nnmi-nbi.mibファイルをロードする。

nnmloadmib.ovpl -load hp-nnmi-nbi.mib

NNMiコンソールから，［設定］ワークスペースを開く。

［MIB］＞［ロード済みMIB］をクリックします。

ロードした各MIBをダブルクリックし，［MIB変数］をクリックしてMIB情報を表示します。

25.8.5　NNMi Northboundインタフェースで使用されるSNMPトラップ情報

Northboundインタフェースで使用されるSNMPトラップについては，hp-nnmi-nbi.mibファイルに定義されています。

NNMiをNorthboundアプリケーションとして使用する場合は，次の手順を実行してSNMPトラップインシデントの定義を追加してください。

「25.8.4　NNMi Northboundインタフェースで使用されるMIB情報」の手順1.から手順4.を実行する。

次のコマンドを実行して，SNMPトラップインシデントの定義を追加する。

nnmincidentcfg.ovpl -loadTraps HP-NNMI-NBI-MIB

26　JP1/Integrated Management - Universal CMDB 10.1 Full

JP1/Integrated Management - Universal CMDB 10.1 Full（UCMDB：ユニバーサル設定管理データベース）は，検出および依存関係マッピングへのネイティブ統合によって，インフラストラクチャとアプリケーションの関係についての最新で正確な情報を自動的に維持します。

この章では，NNMiとUCMDBの統合について説明します。

26.1　NNMiとUCMDBの統合

NNMiとUCMDBとの間でNNMiトポロジ情報を共有します。UCMDBは，設定項目（CI）としてNNMiトポロジに各デバイスを保存したり，Discovery and Dependency Mapping（DDM：検出と依存関係マッピング）パターンをNNMiトポロジ用のCIに適用し，デバイス障害の影響を予測したりします。デバイス障害の影響分析は，UCMDBユーザーインタフェース，およびNNMiコンソールから入手できます。

連携できるUCMDBのバージョンについては，NNMiのリリースノートを参照してください。

NNMiとUCMDBは同じコンピュータにインストールできません。これらの製品は，次の構成のどちらかで，異なるコンピュータにインストールする必要があります。

異なるオペレーティングシステム

例えば，NNMi管理サーバーをLinuxオペレーティングシステムにし，UCMDBサーバーをWindowsオペレーティングシステムにします。

同じオペレーティングシステム

例えば，NNMi管理サーバー，UCMDBサーバーを共にWindowsオペレーティングシステムにします。

注意事項

UCMDBと連携する場合は，次のことに注意してください。

NNMiのIPv6管理機能を無効にする必要があります。

アプリケーションフェイルオーバー機能によるHA構成は利用できません。

UCMDBからNNMiにSSLで接続しないでください。

NNMiとUCMDBの統合については，UCMDB提供の取扱説明書を参照してください。

付録

付録A　NNMi環境変数

NNMiには，ファイルシステム内の移動やスクリプトの作成に使用できる多数の環境変数があります。

付録A.1　マニュアルで使用する環境変数

このマニュアルでは，主に次の2つのNNMi環境変数を使用して，ファイルやディレクトリの場所を参照します。次に示す変数はデフォルト値です。実際の値は，NNMiのインストール時に行った選択内容によって異なります。

Windows：

−%NnmInstallDir%:<drive>:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥
−%NnmDataDir%:<drive>:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥

参考

Windowsシステムでは，NNMiのインストールプロセスによってこれらのシステム環境変数が作成されるため，すべてのユーザーがいつでも使用できます。

UNIX：

−$NnmInstallDir: /opt/OV
−$NnmDataDir: /var/opt/OV

参考

UNIXシステムでは，これらの環境変数を使用する場合は手動で作成する必要があります。

また，このドキュメントには，NNMi管理サーバーでユーザーログオン設定を行うときに使用するNNMi環境変数も一部掲載されています。これらの変数の形式はNNM_*です。NNMi環境変数の詳細リストについては，「付録A.2　ほかの使用可能な環境変数」を参照してください。

付録A.2　ほかの使用可能な環境変数

NNMi管理者は，NNMiのファイルには定期的にアクセスします。NNMiには，通常アクセスする場所へ移動するための環境変数を設定するスクリプトが用意されています。

NNMi環境変数の拡張リストをセットアップするには，次の例のようなコマンドを使用します。

Windows："C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥bin¥nnm.envvars.bat"

UNIX：. /opt/OV/bin/nnm.envvars.sh

「.」と「/」の間には必ず空白を入れてください。

上記の各OS用のコマンドを実行したあとで，表A-1（Windows）または表A-2（UNIX）で示すNNMi環境変数を使用して，頻繁に使用するNNMiファイルの場所へ移動できます。

表A‒1　Windows OSでの環境変数のデフォルトの場所

変数

Windows（例）

%NNM_BIN%

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥bin

%NNM_CONF%

C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥Conf

%NNM_DATA%

C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi

%NNM_DB%

C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥shared¥nnm¥databases

%NNM_JAVA%

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥nonOV¥jdk¥nnm¥bin¥java.exe

%NNM_JAVA_DIR%

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥java

%NNM_JBOSS%

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥nmsas

%NNM_JBOSS_DEPLOY%

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥nmsas¥server¥nms¥deploy

%NNM_JBOSS_LOG%

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥nmsas¥server¥nms¥log

%NNM_JBOSS_SERVERCONF%

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥nmsas¥server¥nms

%NNM_JRE%

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥nonOV¥jdk¥nnm

%NNM_LOG%

C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥log

%NNM_LRF%

C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥shared¥nnm¥lrf

%NNM_PRIV_LOG%

C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥log

%NNM_PROPS%

C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥shared¥nnm¥conf¥props

%NNM_SHARED_CONF%

C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥shared¥nnm¥conf

%NNM_SHARE_LOG%

C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥log

%NNM_SNMP_MIBS%

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥misc¥nnm¥snmp-mibs

%NNM_SUPPORT%

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥support

%NNM_TMP%

C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥tmp

%NNM_USER_SNMP_MIBS%

C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥shared¥nnm¥user-snmp-mibs

%NNM_WWW%

C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥shared¥nnm¥www

表A‒2　UNIX OSでの環境変数のデフォルトの場所

変数

HP-UX（例）

$NNM_BIN

/opt/OV/bin

$NNM_CONF

/var/opt/OV/conf

$NNM_DATA

/var/opt/OV

$NNM_DB

/var/opt/OV/shared/nnm/databases

$NNM_JAVA

/opt/OV/nonOV/jdk/nnm/bin/java

$NNM_JAVA_DIR

/opt/OV/java

$NNM_JBOSS

/opt/OV/nmsas

$NNM_JBOSS_DEPLOY

/opt/OV/nmsas/server/nms/deploy

$NNM_JBOSS_LOG

/opt/OV/nmsas/server/nms/log

$NNM_JBOSS_SERVERCONF

/opt/OV/nmsas/server/nms

$NNM_JRE

/opt/OV/nonOV/jdk/nnm

$NNM_LOG

/var/opt/OV/log

$NNM_LRF

/var/opt/OV/shared/nnm/lrf

$NNM_PRIV_LOG

/var/opt/OV/log

$NNM_PROPS

/var/opt/OV/shared/nnm/conf/props

$NNM_SHARED_CONF

/var/opt/OV/shared/nnm/conf

$NNM_SHARE_LOG

/var/opt/OV/log

$NNM_SNMP_MIBS

/opt/OV/misc/nnm/snmp-mibs

$NNM_SUPPORT

/opt/OV/support

$NNM_USER_SNMP_MIBS

/var/opt/OV/shared/nnm/user-snmp-mibs

$NNM_TMP

/var/opt/OV/tmp

$NNM_WWW

/var/opt/OV/shared/nnm/www

付録B　Causal EngineとNNMiインシデント

通信とデータネットワークは規模と複雑さが著しく伸び，発生する障害の数も増えています。障害が1つ発生しただけでもたくさんの警報が発生することもあり，ネットワークオペレータにとっての障壁は，あらゆる逸話的警報の中から本当の問題を見分けることになりました。従来のイベント相関システムによって警報の数を減らすことはできましたが，これらのシステムは根本原因を自動化された方法で突き止めるという点で劣る傾向があります。

NNMi Causal Engine技術は，因果関係ベースのアプローチを使用して，根本原因解析（RCA）をネットワーク症状に適用します。

付録B.1　因果関係解析−高度な考察

Causal Engine技術によって，次の高度な機能が可能になります。

NmsApa jbossサービスを使用して，ネットワークを解析する

RCAへのモデルベースのアプローチ

−管理対象オブジェクト同士の間の行動的関連をモデル化する

−イベント因果関係に加えてオブジェクトモデルを使用して解析を進める

−根本原因と影響を判定する

−MINCAUSEアルゴリズムをベースにする

−あいまい性および部分的症状に対処可能である

動的

−解析中に症状を積極的に誘発させる

−トポロジの変化に動的に反応する

拡張性

−モジュールの階層を採用する（インポート／エクスポート）

−ネットワーク障害のエンドツーエンドの診断を提供する

−将来の製品でのルールセット追加を可能にする

付録B.2　Causal Engineの概念

Causal Engine技術では，次の逐次的アプローチを使用します。

根本原因問題と症状を形式的に定義する。

モデルを使用して症状を根本原因問題に関連づけることで，解析を行う。

症状の源は，次の2つです。

StatePoller（症状が状態の変化の場合）

イベント（症状がトラップの場合）

根本原因に関連する結論を生み出す。

Causal Engineの結論には，モデルに関連したアーチファクト（成果物）が含まれています。アーチファクトには，次の詳細が含まれます。

インシデント発生

インシデント相関

インシデント抑制

インシデント中止

関連するオブジェクトのステータス

付録B.3　ステータスの概念

インシデント操作に加えて，NmsApaサービスは関連オブジェクトのステータスを設定します。ステータスはオブジェクトの状態全般を示すために使用され，未解決結論の結果として計算されます。どの結論にも重大度が関連づけられてあり，報告されるステータスはすべての未解決結論のうちで最も深刻なものになります。さらに，結論はユーザーに，オブジェクトのステータスについての根本原因（つまり理由）を知らせます。

NmsApaサービスは，次のオブジェクトを管理します。

SNMPエージェント

IPv4アドレス

インタフェース

接続

ノード

ノードグループ

NmsApaサービスは，重大度の高いものから順に次のステータスカテゴリを使用します。

不明

使用不可

危険域

重要警戒域

警戒域

注意域

正常域

ステータスなし

付録B.4　エピソードとは

NmsApaサービスの目標は，オペレータやネットワークエンジニアが対処できるたった1つのインシデントを提示することです。そのために，NmsApaサービスはエピソードの概念を使用します。エピソードは特定の期間存在し，その間に2番目の障害は設定に基づいて相関付けられるか抑制されます。

例

AddressNotRespondingインシデントは，InterfaceDownインシデントによって，次のシナリオに従って抑制されます。

IPv4アドレスがICMPへの応答を停止すると，エピソードが開始して60秒間存続します。

その期間内に，IPv4アドレスに関連づけられたインタフェースが停止すると，NmsApaサービスはインタフェース停止状態が原因でIPv4アドレスが応答を停止したと結論付けます。

したがって，AddressNotRespondingインシデントは発生しません。InterfaceDownインシデントだけが発生します。

InterfaceDownインシデントがその期間内に検出されるようにするために，NmsApaサービスは指定ポーリングをそのインタフェースに対して発行します。これによってネットワークエンジニアは，問題の根本原因（この場合はインタフェース）を修正できるようになります。

インタフェースがエピソード中に停止しない場合，NmsApaサービスはAddressNotRespondingインシデントを発生します。インタフェースがエピソード後に停止すると，InterfaceDownインシデントが発生します。この場合，ネットワークエンジニアは2つの問題に個々に対処しなければなりません。

NodeDownインシデントは，1ホップネイバー（隣接）インタフェースからのInterfaceDownインシデントを，次のシナリオに従って相関付けします。

インタフェースが停止すると，NodeDownエピソードが隣接ノードに対して開始され，300秒間存続します。

その期間内に，ノードが停止すると，InterfaceDownインシデントがNodeDownインシデントの下で相関付けされます。

すべての1ホップネイバーからのInterfaceDownインシデントがNodeDownインシデントの下に相関付けされます。InterfaceDownインシデントを，NodeDownインシデントを裏付ける証拠として検討できます。

付録B.5　NNMiは何を解析するのか？

NNMiはSNMPプロトコルを使用して管理対象ノードから情報を，SNMPエージェント（管理対象ノードで稼働しているプロセスで，管理機能を提供する）を使用して取得します。SNMPエージェントは，管理対象ノード上のインタフェースおよびポートを管理し，1つ以上のノードと関連づけが可能です。

SNMPエージェントに関連づけられた可能なNNMiステータスカテゴリの一覧を次に示します。

不明−適用不可。

使用不可−適用不可。

危険域−SNMPエージェントはSNMPクエリーに応答しません。

警戒域−適用不可。

注意域−適用不可。

正常域−SNMPエージェントはSNMPクエリーに応答します。

ステータスなし−SNMPエージェントはポーリングされません。

IPv4アドレスは，ICMPに応答するルーティング可能なアドレスです。IPv4アドレスは，通常はノードに関連づけされます。NNMiは，ノードのステータスを次のように報告します。

不明−適用不可。

使用不可−このIPv4アドレスに関連づけられたインタフェースは管理できないまたは使用不可にされています。

危険域−IPv4アドレスはICMPクエリーに応答しません（デバイスをpingします）。

警戒域−適用不可。

注意域−適用不可。

正常域−IPv4アドレスはICMPクエリーに応答します。

ステータスなし−IPv4アドレスはポーリングされません。

インタフェースとは，ノードをネットワークに接続するために使用する物理的なポートです。NNMiはインタフェースのステータスを次のように報告します。

不明−インタフェースに関連づけられたSNMPエージェントは，SNMPクエリーに応答しません。不明は，NmsApaサービスが，ifAdminStatusとifOperStatusを測定できないため，稼働状況を判定できないことを示します。

使用不可−インタフェースは管理できません（ifAdminStatus=down）。

危険域−インタフェースは操作できません（ifOperStatus=down）。

警戒域−適用不可。

注意域−適用不可。

正常域−インタフェースは操作可能です（ifOperStatus=up）。

ステータスなし−インタフェースはポーリングされていません。

ノードとは，NNMiがスパイラル検出プロセスの結果として見つけ出すデバイスです。ノードには，インタフェース，ボード，およびポートを含むことができます。ノードは，次の2つのカテゴリに分けることができます。

ネットワークノード：スイッチ，ルーター，ブリッジおよびハブなどのアクティブデバイス

エンドノード：UNIXサーバーやWindowsサーバーなど

NNMiは通常はネットワークノードを管理し，ノードステータスを次のように報告します。

不明−ノードに関連したSNMPエージェントはSNMPクエリーに応答せず，ポーリングしたIPv4アドレスはICMPクエリーに応答しません。これは，NNMiがノードを管理できないことを示します。

使用不可−適用不可。

危険域−次のどれかになります。

ノードは，隣接解析の決定によって停止しています。

ノードは重要とマークされており，管理が困難です（ノードにNNMiサーバーからアクセスできません）。

ノードはアイランドであり（近隣ノードがない），そのため管理が困難です。

NmsApaサービスは，ノードが停止しているか，または着信接続が停止しているかを判定できません。

警戒域−次のどれかになります。

ノードに関連づけられたSNMPエージェントは，SNMPクエリーに応答しません。

ノード内の1つ以上のインタフェースが停止しています。

ノード上の1つ以上のIPv4アドレスがICMPに応答していません。

注意域−適用不可。

正常域−ノードのSNMPエージェント，ポーリングしたインタフェース，およびポーリングしたIPv4アドレスは稼働しています。

ステータスなし−ノードのSNMPエージェント，すべてのインタフェース，およびすべてのIPv4アドレスはポーリングされていません。

接続はレイヤー2物理接続とレイヤー3ネットワーク接続です。NNMiは，転送データベース（FDB）表をほかのネットワークデバイスから読み取り，CDPやEDPなどの検出プロトコルをサポートするデバイスを使用することで，接続情報を検出します。NNMiは接続のステータスを，次のように報告します。

不明−接続のすべてのエンドポイントが不明なステータスを持っています。

使用不可−接続のどれか1つのエンドポイントが使用不可です。

危険域−すべてのエンドポイントは操作できません。

警戒域−エンドポイントのどれか1つが停止しています。

注意域−エンドポイントは，不明だが危険でないステータスを持っています。

正常域−すべてのエンドポイントは，操作可能です。

ステータスなし−どれか1つのエンドポイントがポーリングされません。

ノードグループはノードの論理的コレクションで，ポーリング設定を分離するために使用します。管理者は，ノードタイプのグループ化を作成します。例えばルーターなど一部のノードは業務上絶対不可欠であるため，これらのルーターはより頻繁にポーリングするのがよいでしょう。そのためには，重要なルーターが入ったノードグループを定義して，これらのグループによって短いポーリングサイクルを設定します。

NNMiは，ノードグループのステータスを次のように報告します。

不明−グループ内のすべてのノードが不明なステータスを持っています。

使用不可−適用不可。

危険域−グループ内のすべてのノードが危険なステータスを持っています。

警戒域−グループ内の1つ以上のノードが危険なステータスを持っています。

注意域−ノードは，不明だが危険でないステータスを持っています。

正常域−グループ内のすべてのノードが正常なステータスを持っています。

ステータスなし−グループ内のすべてのノードがステータスを持っていません。

付録B.6　失敗のシナリオは何ですか？

次のシナリオは，ネットワークでの問題の例と，Causal Engineがこれらの問題を診断するために行う作業を示しています。これらのシナリオが示すインシデントの例をほかの例とともに次の表に示します。

表B‒1　インシデントの定義

インシデント名

説明

AddressNotResponding

IPv4アドレスはICMPに応答していません。次の理由が考えられます。

ノードが停止している。

デバイス（ルーターなど）の設定に誤りがあるため，幾つかのIPv4アドレスに到達できない。

InterfaceDown

インタフェースの動作状態が停止中であることを意味します。

ConnectionDown

接続の末端部の両方（またはすべて）が停止しています。

NodeDown

このインシデントは，NmsApaサービスが次の解析に基づいてノードが停止していると判定したことを示しています。

このノードに割り当てられているIPv4アドレスの100%が到達できない。

このマシンにインストールされているSNMPエージェントが応答していない。少なくとも2つの隣接デバイスが到達可能であり，このノードへの接続性について問題を報告している。

NodeOrConnectionDown

このインシデントは，ノードがICMPまたはSNMPクエリーに応答していないことを示します。また，隣接ノードが1つだけ停止しているため，ノードが停止しているのか接続が停止しているのかNmsApaサービスが判断できないことを示しています。

(1)　SNMPエージェントがSNMPクエリーに応答しない

シナリオ：SNMPエージェントが応答していません。例えば，このSNMPエージェントのコミュニティ文字列が変更され，NNMiの通信設定がまだ更新されていないが，ノードが稼働しています（IPv4アドレスをping可能です）。

根本原因：SNMPエージェントが応答していません。

インシデント：SNMPAgentNotRespondingインシデントが発生しました。

ステータス：SNMPエージェントが危険な状態です。

結論：SNMPAgentNotResponding

結果：ノードステータスは警戒域であり，ノードについての結論はUnresponsiveAgentInNodeです。ポーリングされたすべてのインタフェースは，NNMiで管理できないため，不明ステータスです。各インタフェースについての結論はInterfaceUnmanageableです。

(2)　SNMPエージェントがSNMPクエリーに応答している

シナリオ：このシナリオは，「付録B.6(1)　SNMPエージェントがSNMPクエリーに応答しない」のシナリオに続いています。NNMi管理者が通信設定を更新して新しいコミュニティ文字列を含めることを想定します。管理対象ノードのSNMPエージェントがSNMPクエリーへの応答を開始します。

根本原因：SNMPエージェントが応答しています。

インシデント：発生なし。SNMPAgentNotRespondingインシデントがクローズしました。

ステータス：SNMPエージェントは正常な状態です。

結論：SNMPAgentResponding

結果：ノードステータスは正常域であり，ノードについての結論はResponsiveAgentInNodeです。InterfaceUnmanageableはポーリングされたすべてのインタフェースから除去されて，インタフェースは前のステータスに戻ります。

(3)　IPv4アドレスがICMPに応答しない

シナリオ：S1のIPv4アドレス1が応答していません。例えば，ルーター1（R1）の経路がインタフェース1からインタフェース2に変わったことによって，S1のインタフェース1を宛て先としていたパケットが現在はR1のインタフェース2からルーティングされていると想定します。関連づけられているインタフェースは稼働しており，幾つかのIPv4アドレスをpingできるので，ノードは到達可能です。SNMPエージェントは稼働しています。

根本原因：IPv4アドレスが応答していません。

インシデント：AddressNotRespondingインシデントが発生しました。

ステータス：IPv4アドレスは危険な状態です。

結論：AddressNotResponding

結果：ノードステータスは警戒域であり，ノードについての結論はSomeUnresponsiveAddressesInNodeです。

(4)　ICMPへのIPv4アドレス応答

シナリオ：このシナリオは，「付録B.6(3)　IPv4アドレスがICMPに応答しない」のシナリオに続いています。IPv4アドレスが現在は応答しており，関連づけられたインタフェースが稼働しており，ノードに到達可能であることを想定してください。例えば，幾つかのIPv4アドレスをpingできたり，SNMPエージェントが稼働していたりする状況です。

根本原因：IPv4アドレスが応答しています。

インシデント：発生なし。AddressNotRespondingインシデントがクローズしました。

ステータス：IPv4アドレスは正常な状態です。

結論：AddressResponding

結果：ノードステータスは正常域であり，ノードについての結論はResponsiveAddressesInNodeです。

(5)　インタフェースを操作できない

シナリオ：R1インタフェース1は操作できず（ifOperStatus=down），管理可能（ifAdminStatus=up）です。R1はLinkDownトラップを送信します。R1は到達可能です。幾つかのIPv4アドレス（IPv4アドレス2など）をpingできるためです。SNMPエージェントは稼働しています。IPv4アドレス1はインタフェース1に関連づけられており，ICMPへの応答を停止しました。

根本原因：インタフェースは停止しています。

インシデント：InterfaceDownインシデントが発生しました。LinkDownインシデントがInterfaceDownインシデントの下に相関付けされています。

ステータス：インタフェースは危険な状態です。

結論：InterfaceDown

結果：ノードステータスは警戒域であり，ノードについての結論はInterfacesDownInNodeです。AddressNotRespondingインシデントがIPv4アドレスに関連づけられていません。

(6)　インタフェースは操作可能である

シナリオ：このシナリオは，「付録B.6(5)　インタフェースを操作できない」のシナリオに続いています。R1インタフェース1が現在は操作可能であると想定します（ifOperStatus=up）。ノードは到達可能です。そのIPv4アドレスをすべてpingできます。SNMPエージェントは稼働しています。

根本原因：インタフェースは稼働しています。

インシデント：発生なし。InterfaceDownインシデントがクローズしました。

ステータス：インタフェースは正常な状態です。

結論：InterfaceUp

結果：ノードステータスは正常域であり，ノードについての結論はInterfacesUpInNodeです。

(7)　インタフェースを管理できない

シナリオ：R1インタフェース1は管理できません（ifAdminStatus=down）が，ノードは到達可能です。例えば，インタフェース2をpingしてSNMPエージェントが稼働していると想定します。R1インタフェース1を無効にすると，そのインタフェースが操作できなくなります。このインタフェースIPv4アドレス1に関連づけられたIPv4アドレスがICMPへの応答を停止します。

根本原因：R1インタフェース1は使用不可です。

インシデント：発生なし。

ステータス：インタフェースは使用不可の状態です。

結論：InterfaceDisabled

結果：R1インタフェース1に関連づけられたIPv4アドレスはステータスが使用不可です。IPv4アドレスについての結論はAddressDisabledです。

(8)　インタフェースを管理できる

シナリオ：このシナリオは，「付録B.6(5)　インタフェースを操作できない」のシナリオに続いています。R1インタフェース1が現在管理可能であり（ifAdminStatus=up），そのインタフェースの幾つかのIPv4アドレスをpingすることでこのノードに到達できると想定します。SNMPエージェントは稼働しています。R1インタフェース1を有効にすることによって，操作可能になります。このインタフェースに関連づけられたIPv4アドレスがICMPへの応答を開始します。

根本原因：インタフェースは有効です。

インシデント：発生なし。

ステータス：インタフェースは正常な状態です。

結論：InterfaceEnabled

結果：R1インタフェース1に関連づけられたIPv4アドレスはステータスが有効です。IPv4アドレスについての結論はAddressEnabledです。

(9)　接続を操作できない

シナリオ：スイッチ1（IF13）に接続しているスイッチ3のインタフェースと，スイッチ3（IF31）に接続しているスイッチ1のインタフェースとの間の接続が停止しています。トラフィックは，管理サーバーからスイッチ1（SW1）とスイッチ2（SW2）を通って流れます。IF13とIF31の両方が停止とマークされます。

根本原因：IF13とIF31の間の接続が停止しています。

インシデント：ConnectionDownインシデントが発生します。IF13とIF31からのInterfaceDownインシデントはConnectionDownの下に相関付けされます。

ステータス：接続は危険な状態です。

結論：ConnectionDown

(10)　接続を操作できる

シナリオ：このシナリオは，「付録B.6(9)　接続を操作できない」のシナリオに続いています。IF13とIF31の間の接続が現在稼働していると想定します。

根本原因：IF13とIF31の間の接続が稼働しています。

インシデント：発生なし。ConnectionDownインシデントがクローズしました。

ステータス：接続は正常な状態です。

結論：ConnectionUp

(11)　直接接続しているノードが停止している

シナリオ：アクセススイッチASW11，ASW12，ASW21，およびASW22は，上で示すように分散ルーターに重複して接続されていると想定します。分散ルーターDR1とDR2は相互に直接接続しています。分散ルーターDR1が停止します。

根本原因：ノードDR1が隣接解析に従って停止しています。

インシデント：NodeDownインシデントが発生しました。1ホップネイバーからのInterfaceDownインシデントがNodeDownインシデントの下に相関付けされます。

ステータス：ノードは危険な状態です。

結論：NodeDown

(12)　直接接続されたノードは稼働している

シナリオ：このシナリオは，「付録B.6(11)　直接接続しているノードが停止している」のシナリオに続いています。分散ルーターDR1が復帰していると想定します。

根本原因：ノードDR1は稼働しています。

インシデント：発生なし。NodeDownインシデントがクローズしています。

ステータス：ノードは正常な状態です。

結論：NodeUp

(13)　間接接続されたノードは停止している

参考

上記図は概念図です。実際のNNMiトポロジマップまたはワークスペースビューを示していません。

シナリオ：このシナリオは，間接接続でNNMiが媒介デバイスを検出できない場合に発生します。この例では，ルーターR1とルーターR2はNNMiトポロジマップで直接接続しているように見えますが，実際は，これらの2つのルーターは光中継器経由で間接的に接続しています（光中継器はSNMPまたはICMPのクエリーに応答しないため，NNMiによって検出されません）。

ルーターR2は到達できません。原因は，接続されたインタフェースが停止しているか，または光中継器との接続が切断されているかのどちらかです。間接的にルーターR2に接続しているルーターR1のインタフェースは，光中継器がまだ稼働中であるため，稼働中です。

根本原因：ルーターR2が隣接解析に従って停止しています。

インシデント：NodeDownインシデントが発生しました。

ステータス：ノードR2は危険な状態です。

結論：NodeDown

(14)　間接接続されたノードは稼働している

参考

上記図は概念図です。実際のNNMiトポロジマップまたはワークスペースビューを示していません。

シナリオ：このシナリオは，「付録B.6(13)　間接接続されたノードは停止している」のシナリオに続いています。失敗した接続がバックアップされて，ルーターR2が到達可能になったと想定します。

根本原因：R1とR2の間の接続が稼働しています。

インシデント：発生なし。NodeDownインシデントがクローズしました。

ステータス：ルーターR2のステータスは正常域です。接続ステータスは正常域です。

結論：NodeUp

(15)　直接接続されたノードが停止しており，シャドウを作成する

シナリオ：ルーター2（R2）が上で示すように停止します。

根本原因：ノードR2がNNMiの隣接解析に従って停止しています。

インシデント：NodeDownインシデントが発生しました。1ホップネイバーからのInterfaceDownインシデントがNodeDownインシデントの下に相関付けされます。

ステータス：ノードは危険な状態です。

結論：NodeDown

結果：すべてのアクセススイッチが到達できません。シャドウ内のすべてのノードのステータスが不明であり，各ノードについての結論がNodeUnmanageableです。

(16)　直接接続されたノードが稼働しており，シャドウを除去している

シナリオ：このシナリオは，「付録B.6(15)　直接接続されたノードが停止しており，シャドウを作成する」のシナリオに続いています。図で示すようにR2が復帰していると想定します。

根本原因：ノードR2は稼働しています。

インシデント：発生なし。NodeDownインシデントがNodeUpインシデントによってクローズしています。

ステータス：ノードは正常な状態です。

結論：NodeUp

結果：すべてのアクセススイッチが到達できるようになっています。シャドウ内のすべてのノードのステータスは正常です。

(17)　重要ノードが到達できない

シナリオ：あるノードは重要ノードグループの一部ですが，このノードが到達できなくなっています。

参考

NmsApaサービスがノードを解析する前にノードを重要ノードグループに，追加する必要があります。ノードを重要ノードグループに追加する前に到達できなくなると，NmsApaサービスはNodeDownインシデントを発生しません。

根本原因：ノードは停止しています。NmsApaサービスは隣接解析を行いませんが，ノードが停止している理由は重要とマークされているためだけだと結論づけます。

インシデント：NodeDownインシデントが発生しました。相関インシデントは発生しません。

ステータス：ノードは危険な状態です。

結論：NodeDown

(18)　重要ノードが到達可能である

シナリオ：このシナリオは，「付録B.6(17)　重要ノードが到達できない」のシナリオに続いています。重要ノードが復帰しており，到達できるようになったと想定します。

根本原因：ノードは稼働しています。

インシデント：発生なし。NodeDownインシデントがNodeUpインシデントによってクローズしています。

ステータス：ノードは正常な状態です。

結論：NodeUp

(19)　ノードまたは接続が停止している

シナリオ：ルーター2（R2）に対して冗長性がありません。R2が停止しているか，ルーター1（R1）とR2の間の接続が停止しています。

根本原因：ノードまたは接続は停止しています。

インシデント：NodeOrConnectionDownインシデントが発生しました。このシナリオのソースノードはR2です。

ステータス：ノードは危険な状態です。接続は警戒域の状態です。

結論：NodeOrConnectionDown

(20)　ノードまたは接続が稼働している

シナリオ：このシナリオは，「付録B.6(19)　ノードまたは接続が停止している」のシナリオに続いています。R2が稼働状態になったと想定します。

根本原因：NodeUp

インシデント：発生なし。NodeOrConnectionDownインシデントがクローズしました。

ステータス：ノードは正常な状態です。接続は正常な状態です。

結論：NodeUp

(21)　アイランドグループが停止している

参考

上記図は概念図です。実際のNNMiトポロジマップまたはワークスペースビューを示していません。

シナリオ：NNMiはネットワークを2つのアイランドグループに分割しました。NNMi管理サーバーは，アイランドグループ1のノードに接続されます。アイランドグループ2は，サービスプロバイダのWANに問題が発生したため，到達できなくなっています。

参考

アイランドグループには，そのほかのネットワークに接続されていないか，または最低限接続しているノードの高度に接続されたセットが含まれています。例えば，NNMiは，WANによって接続された地理的に分散されたサイトでエンタープライズネットワークの複数のアイランドグループを識別できます。アイランドグループはNNMiによって作成され，ユーザーは変更できません。アイランドグループに関する詳細については，NNMiヘルプのNNMiコンソールを参照してください。

根本原因：アイランドグループ2が隣接解析に従って停止しています。

インシデント：IslandGroupDownインシデントが発生しました。NNMiはインシデントのソースノードとしてアイランドグループ2から代表ノードを使用します。

ステータス：アイランドグループ2のステータスは［不明］に設定されています。アイランドグループ2のオブジェクトは不明ステータスを持っています。アイランドグループ1の接続インタフェースは，稼働WANへの接続がまだ稼働しているため，稼働しています。

結論：アイランドグループへの適用不可

(22)　アイランドグループが稼働している

参考

上記図は概念図です。実際のNNMiトポロジマップまたはワークスペースビューを示していません。

シナリオ：このシナリオは，「付録B.6(21)　アイランドグループが停止している」のシナリオに続いています。サービスプロバイダのWAN問題が修正され，アイランドグループ2が到達可能になったと想定します。

根本原因：アイランドグループ2へのWAN接続はバックアップです。

インシデント：発生なし。IslandGroupDownインシデントがクローズしました。

ステータス：アイランドグループ2のステータスは［正常域］に設定されています。アイランドグループ2のオブジェクトは正常域ステータスに戻ります。

結論：アイランドグループへの適用不可

(23)　リンク集約ポート（NNMi Advanced）

(a)　アグリゲーターが動作中

シナリオ：ポートアグリゲーター内のすべてのポートが運用上および管理上，動作中です。

根本原因：すべての操作および管理の状態が動作中です。

インシデント：インシデントは生成されません。

ステータス：アグリゲーターのステータスは［正常域］に設定されています。

結論：AggregatorUp

(b)　アグリゲーターの性能が低下している

シナリオ：ポートアグリゲーター内の一部（すべてではない）のポートが運用上停止しています。

根本原因：一部のポートの運用状態が停止中です。

インシデント：AggregatorDegradedインシデントが生成されます。

ステータス：アグリゲーターのステータスは［警戒域］に設定されています。

結論：AggregatorDegraded

(c)　アグリゲーターが機能を停止している

シナリオ：ポートアグリゲーター内のすべてのポートが運用上停止しています。

根本原因：すべてのポートの運用状態が停止中です。

インシデント：AggregatorDownインシデントが生成されます。

ステータス：アグリゲーターのステータスは［危険域］に設定されています。

結論：AggregatorDown

(24)　リンク集約接続（NNMi Advanced）

(a)　リンク集約接続は動作中

シナリオ：接続のすべてのポートアグリゲーターメンバーが動作中です。

根本原因：接続のすべてのメンバーでアグリゲーターが動作中です。

インシデント：インシデントは生成されません。

ステータス：集約接続のステータスは［正常域］に設定されています。

結論：AggregatorLinkUp

(b)　リンク集約接続の性能が低下している

シナリオ：接続の一部（すべてではない）のポートアグリゲーターメンバーが停止中です。

根本原因：接続の一部のメンバーでアグリゲーターが停止中です。

インシデント：AggregatorLinkDegradedインシデントが生成されます。

ステータス：集約接続のステータスは［警戒域］に設定されています。

結論：AggregatorLinkDegraded

(c)　リンク集約接続が機能を停止している

シナリオ：接続のすべてのポートアグリゲーターメンバーが停止中です。

根本原因：接続のすべてのメンバーでアグリゲーターが停止中です。

インシデント：AggregatorLinkDownインシデントが生成されます。

ステータス：集約接続のステータスは［危険域］に設定されています。

結論：AggregatorLinkDown

(25)　ルーター冗長グループ：HSRPおよびVRRP（NNMi Advanced）

(a)　ルーター冗長グループにプライマリがない

シナリオ：ルーター冗長グループにプライマリメンバーが存在しません。正常に機能しているHSRPまたはVRRPルーターグループには，動作しているプライマリルーターとセカンダリルーターが1台ずつなければなりません。

根本原因：このシナリオは，セカンダリルーターがアクティブでない場合にプライマリルーターのインタフェースに障害が発生していたか，ルーター冗長グループの設定に誤りがあったことが原因である可能性があります。

インシデント：RrgNoPrimaryインシデントが生成されます。RrgNoPrimaryがインパクトを受けます。InterfaceDownのような判明している根本原因がある場合は，RrgNoPrimaryとInterfaceDownの間にインパクトの相関関係が生成されます。

ステータス：ルーター冗長グループのステータスは［危険域］に設定されています。

結論：RrgNoPrimary

(b)　ルーター冗長グループに複数のプライマリがある

シナリオ：ルーター冗長グループに自身をプライマリルーターとして報告している複数のルーターが存在します。正常に機能しているHSRPまたはVRRPルーターグループは，動作中のプライマリルーターを1台だけ持っている必要があります。

根本原因：このシナリオは，ルーター冗長グループの設定の誤りが原因である可能性があります。

インシデント：RrgMultiplePrimaryインシデントが生成されます。RrgMultiplePrimaryがインパクトを受けます。

ステータス：ルーター冗長グループのステータスは［重要警戒域］に設定されています。

結論：RrgMultiplePrimary

(c)　ルーター冗長グループでフェイルオーバーが起こった

シナリオ：ルーター冗長グループのプライマリルーターに障害が発生し，セカンダリルーターがプライマリルーターの役割を引き継ぎました。通常，スタンバイがセカンダリになり，それ自体は問題ではありません（グループは正しく機能しています）。このシナリオに対して生成されるインシデントは，グループでフェイルオーバーが発生したことを報告するためのものです。

根本原因：このシナリオはプライマリルーターの障害が原因である可能性が最も高いです。

インシデント：RrgFailoverインシデントが生成されます。RrgFailoverの相関処理特性がインパクトを受け，InterfaceDownのような判明している根本原因がある場合は，RrgFailoverインシデントとInterfaceDownインシデントとの間の相関関係がインパクトを受けます。

ステータス：この場合，ステータスは生成されません。

結論：RrgFailover

(d)　ルーター冗長グループにセカンダリがない

シナリオ：ルーター冗長グループのセカンダリルーターに障害が発生しました。スタンバイが存在しないか，スタンバイがセカンダリの役割を引き継ぎませんでした。

根本原因：このシナリオは，ルーターのインタフェースの障害か，ルーターグループの何らかの設定ミスが原因である可能性があります。

インシデント：RrgNoSecondaryインシデントが生成されます。RrgNoSecondaryの性質がインパクトを受け，InterfaceDownのような判明している根本原因がある場合は，RrgNoSecondaryインタフェースとInterfaceDownインタフェースとの間の相関関係がインパクトを受けます。

ステータス：ルーター冗長グループのステータスは［警戒域］に設定されています。

結論：RrgNoSecondary

(e)　ルーター冗長グループに複数のセカンダリがある

シナリオ：ルーター冗長グループに自身をセカンダリルーターとして報告している複数のルーターが存在します。正常に機能しているHSRPまたはVRRPルーターグループは，動作しているセカンダリルーターを1台だけ持っていなければいけません。

根本原因：このシナリオは，ルーター冗長グループの設定ミスが原因である可能性があります。

インシデント：RrgMultipleSecondaryインシデントが生成されます。RrgMultipleSecondaryの性質がインパクトを受けます。

ステータス：ルーター冗長グループのステータスは［警戒域］に設定されています。

結論：RrgMultipleSecondary

(f)　ルーター冗長グループの性能が低下した

シナリオ：ルーター冗長グループに何らかの変更がありました。グループは機能しており，1台のプライマリルーターと1台のセカンダリルーターがありますが，問題となりかねない何らかの異常な状態が存在します。例えば，幾つかのルーターが動作可能状態になっていない可能性があります。

根本原因：このシナリオは，ルーターグループの何らかの設定ミスが原因である可能性があります。

インシデント：RrgDegradedインシデントが生成されます。RrgDegradedの性質がインパクトを受けます。

ステータス：ルーター冗長グループのステータスは［注意域］に設定されています。

結論：RrgDegraded

(26)　コンポーネントヘルスに関するシナリオ

(a)　ファンの故障または誤動作

シナリオ：ファンセンサーがシャーシ内のファンの故障を検出しました。

インシデント：FanOutOfRangeOrMalfunctioningインシデントが生成されます。

ステータス：ファンセンサーノードコンポーネントのステータスは［危険域］です。［重要警戒域］というステータスがノードに伝えられます。

結論：FanOutOfRangeOrMalfunctioning

(b)　電源の故障または誤動作

シナリオ：電源センサーがシャーシ内の電源の故障を検出しました。

インシデント：PowerSupplyOutOfRangeOrMalfunctioningインシデントが生成されます。

ステータス：電源ノードコンポーネントのステータスは［危険域］です。［重要警戒域］というステータスがノードに伝えられます。

結論：PowerSupplyOutOfRangeOrMalfunctioning

(c)　温度の超過または誤動作

シナリオ：温度センサーがシャーシ内の高温を検出しました。

インシデント：TemperatureOutOfRangeOrMalfunctioningインシデントが生成されます。

ステータス：温度センサーノードコンポーネントのステータスは［危険域］です。ノードのステータスは変化しません。

結論：TemperatureOutOfRangeOrMalfunctioning

(d)　電圧の逸脱または誤動作

シナリオ：電圧センサーがシャーシ内の電圧の問題を検出しました。

インシデント：VoltageOutOfRangeOrMalfunctioningインシデントが生成されます。

ステータス：電圧センサーノードコンポーネントのステータスは［危険域］です。ノードのステータスは変化しません。

結論：VoltageOutOfRangeOrMalfunctioning

付録B.7　ネットワーク設定の変更

NNMiオペレータは設定変更を1日のうちで，何度か行うことがあります。次のシナリオは，共通ネットワーク設定の変更について説明し，NNMiがこれらの変更に対してどう対応するかを示しています。

(1)　ノード更新中

例えば故障したインタフェースボードを，ネットワークオペレータが正常な代替品と交換して，ノードを変更する場合を想定します。NNMiがこの変更を認識すると，検出プロセスはNmsApaサービスに通知を送信します。NmsApaサービスはこの通知を使用して，次のタスクを完了します。

ノードのステータスを再計算します。

ノード上の削除したIPv4アドレスおよびインタフェースのすべての登録済インシデントをクローズします。

(2)　インタフェースが接続に加入および離脱する

ネットワークオペレータがネットワークデバイスの接続方法を変更する場合を想定します。インタフェースが接続に加入したり1つの接続を離れて別の接続に加入したりすると，NNMi検出プロセスはNmsApaサービスに通知を送信します。NmsApaサービスはこの通知を使用して，接続のステータスを再計算します。

(3)　デバイスがトラップを発生した場合

ColdStartトラップとWarmStartトラップ−NmsApaサービスは，ColdStartトラップとWarmStartトラップのイベントシステムからの通知を登録します。これらの通知が行われると，NmsApaサービスはそのトラップを発生したノードからのデバイス情報の再検出を開始します。

LinkUpトラップとLinkDownトラップ−NmsApaサービスは，LinkUpトラップおよびLinkDownトラップのイベントシステムからだけでなく，ベンダー固有のリンクトラップからの通知も登録します。これらの通知が行われると，NmsApaサービスはそのトラップを発生したノードからのデバイス情報の再検出を開始します。

参考

NNMiが提供するトラップインシデント設定の一覧は，NNMiヘルプを参照するか，［設定］ワークスペースの［インシデント］から［SNMPトラップの設定］を選択してください。

付録B.8　NNMi管理設定の変更

NNMiツール管理者はNNMi設定変更を，1日のうちで何度か行うことがあります。次のシナリオは，共通NNMi管理設定の変更を説明し，NNMiがこれらの変更に対してどう対応するかを示しています。

NNMi管理者はIPv4アドレスの管理を解除するか，サービス停止にする

NmsApaサービスは，StatePollerからの通知を，pingStateがポーリングなしに設定されたあとで受け取ります。NmsApaサービスはこの通知に反応して，IPv4アドレスのステータスをステータスなしに設定します。

NNMi管理者はIPv4アドレスを管理するか，サービス状態に戻す

NmsApaサービスは，StatePollerからの通知を，pingStateが測定された値に設定されたあとで受け取ります。NmsApaサービスはこの通知に反応して，IPv4アドレスのステータスを，測定された値に基づいて計算します。

NNMi管理者はインタフェースの管理を解除するか，サービス停止にする

NmsApaサービスは，StatePollerからの通知を，operStateがポーリングなしに設定されたあとで受け取ります。NmsApaサービスはこの通知に反応して，インタフェースのステータスをステータスなしに設定します。

NNMi管理者はインタフェースを管理するか，サービス状態に戻す

NmsApaサービスは，StatePollerからの通知を，operStateが測定された値に設定されたあとで受け取ります。NmsApaサービスはこの通知に反応して，インタフェースのステータスを，測定された値に基づいて計算します。

NNMi管理者はノードの管理を解除するか，サービス停止にする

NmsApaサービスは，StatePollerからの通知を，agentStateがポーリングなしに設定されたあとで受け取ります。すべてのインタフェースでoperStateがポーリングなしに設定され，すべてのIPv4アドレスでpingStateがポーリングなしに設定されます。NmsApaサービスはこの通知に反応して，ノードのステータスをステータスなしに設定します。

NNMi管理者はノードを管理するか，サービス状態に戻す

NmsApaサービスは，StatePollerからの通知を，agentStateが測定された値に設定されたあとで受け取ります。すべてのインタフェースでoperStateが測定された値に設定され，すべてのIPv4アドレスでpingStateが測定された値に設定されます。NmsApaサービスはこの通知に反応して，ノードのステータスを計算します。

付録C　NNMiが使用するポートの一覧

次の表は，NNMiが管理サーバーで使用するポートを一覧で示しています。NNMiはこれらのポートをリスニングします。ポートの衝突が発生した場合，こうしたポート番号の多くは「設定の変更」欄で示した方法によって変更できます。

注意事項

アプリケーションフェイルオーバーが正しく機能するには，次のように設定してください。

TCPポート7800-7810をオープンにしてください。

アクティブNNMi管理サーバーとスタンバイNNMi管理サーバーは相互のネットワークアクセスに制限のないことが必要です。

NNMiをHA構成にしてクラスタシステムで運用する場合は，プライマリクラスタノードとセカンダリクラスタノードで使用するポート番号の設定を同じにしてください。nms-local.propertiesファイルでポートを変更する場合，ノードごとに設定する必要があります（HA構成のファイルレプリケーションでは複製されません）。

表C‒1　NNMi管理サーバーで使用されるポート

ポート

タイプ

名称

目的

設定の変更

80

TCP

nmsas.server.port.web.http

デフォルトHTTPポート

Web UIおよびWebサービスに使用

GNM設定では，NNMiはこのポートを使用してグローバルマネージャーからリージョナルマネージャーへの通信を確立します。

このポートが開くと，双方向となります。

nms-local.propertiesファイルを変更します。インストール作業中に変更することもできます。

Windows

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

UNIX

$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

162

UDP

trapPort

SNMPトラップポート。

nnmtrapconfig.ovpl Perlスクリプトを使用して変更します。

443

TCP

nmsas.server.port.web.https

デフォルトのセキュアーHTTPSポート（SSL）

Web UIとWebサービスに使用

nms-local.propertiesファイルを変更します。

Windows

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

UNIX

$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

1098

TCP

nmsas.server.port.naming.rmi

NNMiコマンドラインツールで使用され，NNMiで使用されるさまざまなサービスと通信します。

システムのファイアウォールを設定して，これらのポートへのアクセスをローカルホストだけに制限することをお勧めします。

nms-local.propertiesファイルを変更します。

Windows

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

UNIX

$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

1099

TCP

nmsas.server.port.naming.port

NNMiコマンドラインツールで使用され，NNMiで使用されるさまざまなサービスと通信します。

システムのファイアウォールを設定して，これらのポートへのアクセスをローカルホストだけに制限することをお勧めします。

nms-local.propertiesファイルを変更します。

Windows

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

UNIX

$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

3873

TCP

nmsas.server.port.remoting.ejb3

NNMiコマンドラインツールで使用され，NNMiで使用されるさまざまなサービスと通信します。

システムのファイアウォールを設定して，これらのポートへのアクセスをローカルホストだけに制限することをお勧めします。

nms-local.propertiesファイルを変更します。

Windows

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

UNIX

$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

4444

TCP

nmsas.server.port.jmx.jrmp

NNMiコマンドラインツールで使用され，NNMiで使用されるさまざまなサービスと通信します。

システムのファイアウォールを設定して，これらのポートへのアクセスをローカルホストだけに制限することをお勧めします。

nms-local.propertiesファイルを変更します。

Windows

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

UNIX

$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

4445

TCP

nmsas.server.port.jmx.rmi

NNMiコマンドラインツールで使用され，NNMiで使用されるさまざまなサービスと通信します。

システムのファイアウォールを設定して，これらのポートへのアクセスをローカルホストだけに制限することをお勧めします。

nms-local.propertiesファイルを変更します。

Windows

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

UNIX

$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

4446

TCP

nmsas.server.port.invoker.unified

NNMiコマンドラインツールで使用され，NNMiで使用されるさまざまなサービスと通信します。

システムのファイアウォールを設定して，これらのポートへのアクセスをローカルホストだけに制限することをお勧めします。

nms-local.propertiesファイルを変更します。

Windows

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

UNIX

$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

4457

TCP

nmsas.server.port.hq

グローバルネットワーク管理の非暗号化トラフィックで使用します。

メッセージングでは，グローバルマネージャーからリージョナルマネージャーへ通信が行われます。

このポートが開くと，双方向となります。

nms-local.propertiesファイルを変更します。

Windows

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

UNIX

$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

4459

TCP

nmsas.server.port.hq.ssl

グローバルネットワーク管理の暗号化トラフィックで使用します。

メッセージングでは，グローバルマネージャーからリージョナルマネージャーへ通信が行われます。

このポートが開くと，双方向となります。

nms-local.propertiesファイルを変更します。

Windows

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

UNIX

$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

4712

TCP

nmsas.server.port.ts.recovery

内部トランザクションサービスのポート

nms-local.propertiesファイルを変更します。

Windows

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

UNIX

$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

4713

TCP

nmsas.server.port.ts.status

内部トランザクションサービスのポート

nms-local.properties ファイルを変更します。

Windows

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

UNIX

$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

4714

TCP

nmsas.server.port.ts.id

内部トランザクションサービスのポート

nms-local.properties ファイルを変更します。

Windows

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

UNIX

$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

5432

TCP

com.hp.ov.nms.postgres.port

このPostgreSQLポートは，このNNMi管理サーバーに対して組み込みデータベースが待機するポートです。

nms-local.propertiesファイルを変更します。

Windows

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-local.properties

UNIX

$NNM_CONF/nnm/props/nms-local.properties

7500

UDP

nnmcluster

nnmclusterが使用するポート。

設定変更できません。

7800-7810

TCP

−

アプリケーションのフェイルオーバーで使用するJGroupsポート。

アプリケーションフェイルオーバーを使用していない場合，システムのファイアウォールを設定して，これらのポートへのアクセスを制限することをお勧めします。

nms-cluster.propertiesファイルを変更します。

Windows

%NNM_CONF%¥nnm¥props¥nms-cluster.properties

UNIX

$NNM_CONF/nnm/props/nms-cluster.properties

8886

TCP

OVsPMD_MGMT

NNMi ovspmd（プロセスマネージャ）管理ポート。

1. ovstopコマンドを実行し，NNMiサービスを停止します。

2. servicesファイルを開きます。

Windows

%Windir%¥system32¥drivers¥etc¥services

UNIX

/etc/services

3. 次の行をファイルに追加します。

ovspmd_mgmt <ポート番号>/tcp

4. ovstartコマンドを実行し，NNMiサービスを開始します。

8887

TCP

OVsPMD_REQ

NNMi ovsmpd（プロセスマネージャ）リクエストポート。

1. ovstopコマンドを実行し，NNMiサービスを停止します。

2. servicesファイルを開きます。

Windows

%Windir%¥system32¥drivers¥etc¥services

UNIX

/etc/services

3. 次の行をファイルに追加します。

ovspmd_req <ポート番号>/tcp

4. ovstartコマンドを実行し，NNMiサービスを開始します。

（凡例）　−：名称はありません。

次の表は，NNMiがほかのシステムとの通信に使用するポートの一部を一覧で示しています。NNMiがファイアウォールによってこれらのシステムと分離されている場合は，ファイアウォールでこれらのポートの多くを開く必要があります。実際にどのポートを開くかは，NNMiと連携するシステムおよびそのシステムの設定によって異なります。

表C‒2　ファイアウォールの通過方向

目的

ポート番号

（ポート／タイプ）

ファイアウォールの通過方向

NNMiコンソール

80／tcp

NNMi←Webブラウザ

NNMi（グローバルマネージャ）→NNMi（リージョナルマネージャ）

SNMPリクエスト

161／udp

NNMi→監視対象ノード

SNMPレスポンス

ANY／udp

NNMi←監視対象ノード※1

SNMPトラップ／SNMP Informリクエスト

162／udp

NNMi←監視対象ノード

SNMP Informリクエストのレスポンス

ANY／udp

NNMi→監視対象ノード※2

SNMPトラップ転送

162／udp

NNMi→SNMPマネージャ

NNMi→Northboundアプリケーション

LDAP

389／tcp

NNMi→LDAPサーバー

SSL接続によるNNMiコンソール

443／tcp

NNMi←Webブラウザ

NNMi（グローバルマネージャ）→NNMi（リージョナルマネージャ）

SSL接続によるLDAP

636／tcp

NNMi→LDAP サーバー

メッセージングbisocketコネクタ

4457／tcp

NNMi（グローバルマネージャ）→NNMi（リージョナルマネージャ）

SSL接続によるメッセージング

bisocketコネクタ

4459／tcp

NNMi（グローバルマネージャ）→NNMi（リージョナルマネージャ）

アプリケーションフェイルオーバー

7800-7810／tcp

NNMi（アクティブ）← →NNMi（スタンバイ）

（凡例）

← →：

tcpの場合，コネクションを張る方向を示します。

udpの場合，パケットを送る方向を示します。

注※1　SNMPレスポンスはSNMPリクエストの送信先ポートを送信元とし，SNMPリクエストの送信元ポートを送信先とする通信です。

注※2　SNMP InformリクエストのレスポンスはSNMP Informリクエストの送信先ポートを送信元とし，SNMP Informリクエストの送信元ポートを送信先とする通信です。

注1　NNMiと監視ノード間で，ICMPについても通過させる必要があります。

注2　ポート番号はデフォルト設定の場合です。

注3　アプリケーションフェイルオーバーの場合の設定については，「16.　アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiを設定する」を参照してください。

ICMP障害ポーリングを使用する，またはノード検出用のためにPingスイープを使用するようにNNMiを設定する場合は，ICMPパケットの通過を許可するようにファイアウォールを設定する必要があります。

グローバルネットワーク管理機能を使用する場合は，グローバルNNMi管理サーバーからリージョナルNNMi管理サーバーに対して，表C-3に示すポートがアクセス可能になっている必要があります。グローバルネットワーク管理機能では，グローバルNNMi管理サーバーからリージョナルNNMi管理サーバーのこれらのTCPポートへ通信できる必要があります。リージョナルNNMi管理サーバーからは，グローバルNNMi管理サーバーのこれらのポートに対して接続しません。

表C‒3　グローバルネットワーク管理で必須のアクセス可能ソケット

セキュリティ

パラメータ

TCPポート

非SSL

nmsas.server.port.web.http

80

nmsas.server.port.hq

4457

SSL

nmsas.server.port.web.https

443

nmsas.server.port.hq.ssl

4459

付録D　各バージョンの変更内容

付録D.1　10-50の変更内容

インタフェースグループが検出除外インタフェース構成で使用されている場合の説明を追加しました。

通信の設定にNETCONFを使用したデバイスのサポートの説明を追加しました。

除外IPアドレス機能を使ったオブジェクトを検出しない方法の説明を変更しました。

NNMi Northboundインタフェースの説明を追加しました。

認証機関証明書を生成するときの，システムからプライベートキーを生成するコマンドのパラメータを変更しました。

NNMiとLDAPによるディレクトリサービスの統合方法の説明を変更しました。

オブジェクトのアクセス制限による影響の，マップおよびパスビューの項目についての説明を変更しました。

アプリケーションフェイルオーバー機能の設定方法の説明を変更しました。

アプリケーションフェイルオーバーのNNMiデータベースで，削除したスタンバイサーバーを再度同じクラスタに戻すときのコマンドを追加しました。

通信障害後に再起動した際のアプリケーションフェイルオーバーの制御についての説明を追加しました。

HAクラスタのソフトウェアとして，Symantec Cluster Server（SCS）を追加しました。

HA設定の注意事項を追加しました。

WSFCの各リソースの設定内容の例を追加しました。

二次的な根本原因管理イベントに対するアクションを有効化する説明を追加しました。

新しく作成した作成者を指定して，作成または変更する項目を変更しました。

NNMi設定およびデータベースをシステム間で移動する場合のSSL証明書をマージする説明を追加しました。

NNMi管理サーバーのホスト名またはドメイン名を変える説明を変更しました。

次のNNMiセキュリティの説明を追加しました。

組み込みデータベースツールのパスワードを入力する

NNMiがovjbossバージョン番号を報告しないように設定する

付録D.2　10-10の変更内容

作成者属性の使用方法の説明を変更しました。

メニューおよびメニュー項目の設定の説明を変更しました。

監視設定をモニタリングの設定に変更しました。

nnmconfigimport.ovplコマンドを使用して大量の設定をインポートする場合の注意事項を追加しました。

次のSNMP通信の説明を追加しました。

SNMPv3通信使用時の暗号方式を変更する

特定のデバイスのSNMP通信を有効または無効に設定できる

SNMPプロキシエージェントを使用した場合のSNMP通信手順

テナントを使用した重複アドレスドメインを含んだネットワークの場合の検出についての説明を追加しました。

オブジェクトを検出しない設定に，除外対象IPアドレスを指定する方法と，除外対象インタフェースグループを指定する方法を追加しました。

フィルタを定義して検出するインタフェース範囲を指定する方法の説明を追加しました。

シードの検出で問題が起こった場合の対処として，該当するIPアドレスをipnolookup.confファイルに含める方法の説明を追加しました。

応答のないオブジェクトを削除する場合の説明を変更しました。

NNMiステータスポーリングで次の項目を変更しました。

プロキシサーバーではなく，スイッチに変更した

監視するインタフェースグループとノードグループの設定方法の説明を変更した

NNMiインシデントについて次の説明を追加または変更しました。

インシデントの概念

トラップおよびインシデント転送

受信済みSNMPトラップ

解決済み管理イベントインシデントに追加されるCIA

インシデントに対するNNMiの対応方法を計画する

トラップログの設定方法

インシデントログの設定方法

トラップサーバープロパティの設定方法

インシデント設定のバッチロード

インシデントの評価

インシデントの調整

NNMiコンソールについて次の説明を追加または変更しました。

ノードグループを作成する

ノードグループマップを設定する

ノードグループを削除する

分析ペインを無効にする

デバイスのアイコンをカスタマイズする

テーブルビューのリフレッシュレートをオーバーライドする

NNMiでの証明書の使用方法で次の手順を変更しました。

認証機関証明書を生成する

ディレクトリサービスへのSSL接続の設定の説明を変更しました。

次のNNMiとLDAPによるディレクトリサービスの統合の説明を変更しました。

NNMiユーザーのアクセス情報と設定の方法

ディレクトリサービスへのアクセスを設定する

ディレクトリサービスのアクセス設定にNNMiのセキュリティモデルを設定する

ディレクトリサービス管理者が所有する情報

ディレクトリサービス統合のトラブルシューティング

NNMiグローバルオペレータユーザーグループ（globalops）では，すべてのトポロジオブジェクトだけにアクセス権が与えられることを記載しました。

NAT環境の設定方法を追加しました。

NNMiのセキュリティおよびマルチテナントの設定の説明を変更しました。

グローバルネットワーク管理の場合，NAT，PATおよびNAPTのときの注意事項を追加しました。

初期準備のファイアウォールの設定で，アクセス可能にしておく必要があるソケットのパラメータを変更しました。

グローバルネットワーク管理でNNMiウィンドウおよび説明を変更しました。

グローバルネットワーク管理のトラブルシューティングのヒントで次の説明を変更しました。

グローバルマネージャとリージョナルマネージャの検出情報の同期

グローバルネットワーク管理環境でのNNMiのバージョンアップ手順の説明を変更しました。

グローバルネットワーク管理とアドレス変換プロトコルの説明を追加しました。

NNMi IPv6管理機能で次の説明を追加または変更しました。

NNMi IPv6管理機能の概要

NNMi IPv6管理機能を使用するための必要条件

IPv6管理機能を有効にする

IPv6管理機能を無効にしたあとのIPv6インベントリ

アプリケーションフェイルオーバーを設定するための前提条件を追加しました。

次のアプリケーションフェイルオーバーの設定方法を追加または変更しました。

アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMiを設定する

クラスタセットアップウィザードを使用したアプリケーションフェイルオーバーの設定方法

アプリケーションフェイルオーバー通信の設定方法

アプリケーションフェイルオーバーの動作

アプリケーションフェイルオーバーシナリオ

アプリケーションフェイルオーバーを無効にする

NNMiのバージョンアップ（修正版の適用を含む）

NNMiデータベースパスワードの変更

HAの設定で説明を追加または変更しました。

HA用NNMiを設定するための前提条件の検証

NNMi HA設定情報

プライマリクラスタノードでのNNMiの設定

セカンダリクラスタノードでのNNMiの設定

パッシブなクラスタノードでの設定解除

アクティブなクラスタノードでの設定解除

NNMiデータのバックアップの説明を変更しました。

NNMiの保守で次の説明を追加または変更しました。

フォルダのアクセス権限の管理

アクションサーバーのキューサイズを変更する

インシデントアクションのログ

文字セットエンコードの設定方法

レベル2オペレータがノードを削除できるように構成する

レベル2オペレータがマップを編集できるように構成する

レベル2オペレータがステータスのポーリングおよび設定のポーリングを実行できるように構成する

監視対象外のノードについてSNMPv3トラップを認証するようにNNMiを構成する

プロキシSNMPゲートウェイによって送信されたトラップからオリジナルトラップアドレスを特定するようにNNMiを構成する

リモートアクセス時に暗号化を必須とするようにNNMiを設定する

厳格にSNMPv3インフォームを処理するようにNNMiを構成する

以前にサポートされていたvarbind順序を保持するようにNNMiを構成する

データベースポートを変更する

NNMi管理サーバーのホスト名，ドメイン名，またはその両方を変更する場合に，新しい証明書でHTTPS設定を更新する説明を変更しました。

バージョン9・10-00のNNMiからの移行で次の説明を追加しました。

バージョン10-00のNNMi管理サーバーのバージョンアップ

バージョン9のNNMi管理サーバーのバージョンアップ

NNMi 10-00以前からのグローバルマネージャとリージョナルマネージャのアップグレードの方法

アプリケーションフェイルオーバー構成のNNMi 10-10へのアップグレードの方法

バージョン8以前のNNMからの移行で次の説明を変更しました。

SNMPを設定する

デバイスプロファイルをカスタマイズする

検出のスケジュールを設定する

自動検出ルールを設定する

ポーリング間隔を設定する

ポーリングプロトコルを選択する

デバイスからのトラップを表示する

環境変数のデフォルトの場所を変更しました。

NNMiが使用するポートの一覧を変更しました。

付録E　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

付録E.1　関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

JP1 Version 10 JP1/Cm2/Network Node Manager i　インストールガイド（3021-3-241）

JP1 Version 10 JP1/Cm2/Network Node Manager i　Developer's Toolkitガイド（3021-3-243）

付録E.2　このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，日立製品およびそのほかの製品の名称を省略して表記しています。製品の正式名称と，このマニュアルでの表記を次の表に示します。

このマニュアルでの表記

正 式 名 称

Firefox

Mozilla Firefox(R)

HP-UX

HP-UX (IPF)

HP-UX 11i V3 (IPF)

Linux

Linux 6

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6（64-bit x86_64）

NNMi

NNMi

JP1/Cm2/Network Node Manager i

NNMi Advanced

JP1/Cm2/Network Node Manager i Advanced

Solaris

Solaris 10(SPARC)

HP-UX，Solaris，およびLinuxを総称して，UNIXと表記することがあります。

付録E.3　このマニュアルで使用する英略語

このマニュアルで使用する英略語を，次の表に示します。

このマニュアルでの表記

正式名称

ACL

Access Control List

APA

Active Problem Analyzer

ARP

Address Resolution Protocol

BIND

Berkeley Internet Name Domain

CIA

Custom Incident Attribute

DNS

Domain Name System

FQDN

Fully Qualified Domain Name

HSRP

Hot Standby Routing Protocol

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

HTTPS

Hypertext Transfer Protocol Security

ICMP

Internet Control Message Protocol

IPF

Itanium(R) Processor Family

ISP

Internet Services Provider

IT

Information Technology

MD5

Message Digest 5

MIB

Management Information Base

NOC

Network Operations Center

SCS

Symantec Cluster Server※

SHA

Secure Hash Algorithm

SNMP

Simple Network Management Protocol

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

VCS

Veritas Cluster Server※

VRRP

Virtual Router Redundancy Protocol

WAN

Wide Area Network

注※

JP1 10-50以降では，Veritas Cluster ServerまたはSymantec Cluster Serverをサポートしています。JP1 10-10以前では，Veritas Cluster Serverをサポートしています。

付録E.4　このマニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用する記号を次に示します。

記 号

説 明

［ ］

メニュー項目やボタンを表します。

［ ］＞［ ］

メニュー項目を連続して選択することを表します。

付録E.5　KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

付録F　用語解説

A

ARPキャッシュ

ARP（アドレス解決プロトコル）キャッシュは，データリンク層（OSIレイヤー2）アドレスをネットワーク層（OSIレイヤー3）アドレスにマップするオペレーティングシステムテーブルです。データリンク層アドレスは通常はMACアドレスですが，ネットワーク層アドレスは通常はIPアドレスです。ルールベースの検出では，NNMiは，検出されたノードでARPキャッシュエントリ（ならびにほかのテクニック）を使って，現在の検出ルールに照らしてチェックできる追加ノードを見つけます。

C

Causal Engine

因果関係ベースの方法を使って，根本原因解析（RCA）をネットワーク現象に適用するNNMiテクノロジ。Causal Engine RCAのきっかけとなるのは，ステータスポーリング，SNMPトラップ，特定のインシデントの結果として検出された変更など，特定の事象です。Causal EngineはRCAを使って，管理対象オブジェクトのステータスを調べ，これらオブジェクトに関する結論を明確化し，根本原因インシデントを生成します。

H

HA

「高可用性」を参照してください。

HAリソースグループ

Veritas Cluster Server，Symantec Cluster Server，Microsoft Cluster Servicesなどの最新の高可用性環境では，アプリケーションは，アプリケーション自体，その共有ファイルシステム，仮想IPアドレスのようなリソースの複合物として表されます。リソースはHAリソースグループで構成されます。これはクラスタ環境で実行中のアプリケーションを表します。

I

ICMP

「インターネット制御メッセージプロトコル」を参照してください。

L

L2

「レイヤー2」を参照してください。

L3

「レイヤー3」を参照してください。

M

MIB

「管理情報ベース」を参照してください。

N

NNMi

JP1/Cm2/Network Node Manager iおよびJP1/Cm2/Network Node Manager i Advancedの略称です。

ネットワーク管理の支援や統合のために設計されたソフトウェアです。ネットワークノードの継続検出，イベントの監視，およびネットワーク障害管理といった機能を備えています。主にNNMiコンソールからアクセスします。

NNMi Northboundインタフェース

NNMiインシデントをSNMPv2cトラップとしてNorthboundアプリケーションに転送するNNMiの機能です。

NNMiコンソール

NNMiユーザーインタフェース。オペレータや管理者は，NNMiコンソールを使ってNNMiネットワーク管理タスクを実行できます。

NNMイベント

古いNNM管理ステーションからNNMiに転送されたイベント用のNNMi用語。NNMiには，転送されたイベントからNNMiが生成するインシデントを参照するためのインシデントビューがあります。

Northboundアプリケーション

SNMPv2cトラップを受信および処理できる任意のアプリケーションです。

Northbound転送先

Northboundアプリケーションのトラップ受信コンポーネントへの接続を定義し，NNMiがそのNorthboundアプリケーションに送信するトラップのタイプを指定するNNMi Northboundインタフェースの設定の1つです。

O

OID

「オブジェクト識別子」を参照してください。

ovstartコマンド

NNMiの管理プロセスを起動するためのコマンドです。コマンドプロンプトで起動します。ovstartのリファレンスページを参照してください。

ovstatusコマンド

NNMiが管理するプロセスの現在のステータスを報告するコマンドです。NNMiコンソール（［ツール］＞［NNMiステータス］）またはコマンドプロンプトで起動できます。ovstatusのリファレンスページを参照してください。

ovstopコマンド

NNMiの管理プロセスを停止するためのコマンドです。コマンドプロンプトで起動します。ovstopのリファレンスページを参照してください。

P

Pingスイープ

ICMP ECHO要求を複数のIPアドレスに送信し，応答するノードにどのアドレスが割り当てられているか調べるネットワークプローブテクニック。ルールベースの検出で有効にすると，NNMiは，設定されたIPアドレスの範囲でPingスイープを使用して，そのほかのノードを検索できます。サービスの拒絶にPingスイープを使用できるので，ICMP ECHO要求をブロックするネットワーク管理者もいます。

PostgreSQL

トポロジ，インシデント，設定情報のような情報を保存するためにNNMiがデフォルトで使用するオープンソースリレーショナルデータベース。

R

RCA

「根本原因解析」を参照してください。

S

SNMP

「簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）」を参照してください。

SNMPトラップ

ポーリングを使ったネットワーク管理（SNMP マネージャからの要求とSNMP エージェントからの応答）は，処理をできるだけ簡単にするためのSNMPの設計原則です。しかし，このプロトコルは，SNMPエージェントからSNMPマネージャプロセス（この場合，NNMi）への要請されないメッセージの通信も提供します。要請されないエージェントメッセージは，「トラップ」として知られており，内部状態の変化または障害条件に応答してSNMPエージェントが生成します。NNMiは，受信したSNMPトラップ（［SNMPトラップ］インシデントの参照ビューに表示）からインシデントを生成します。

SNMPトラップストーム

要請されない大量のSNMPエージェントメッセージ。SNMPマネージャプロセス（この場合，NNMi）を圧迫する可能性があります。nnmtrapconfig.ovplコマンドを使用してNNMiにSNMPトラップストームしきい値を指定できます。受信トラップレートが指定のしきい値レートを超えるとき，NNMiは，トラップレートが再対応レート未満に下がるまでトラップをブロックします。

sysObjectID

「システムオブジェクトID」を参照してください。

あ

アカウント

「ユーザーアカウント」を参照してください。

アクティブなクラスタノード

「アクティブなサーバー」を参照してください。

アクティブなサーバー

アプリケーションフェイルオーバーまたは高可用性設定でNNMiプロセスを現在実行しているサーバー。

アドレスのヒント

「検出のヒント」を参照してください。

アプリケーションフェイルオーバー

NNMiで，現在アクティブなサーバーが停止した場合に，NNMiのプロセスの制御をスタンバイサーバーに移行するオプション機能（ユーザーが設定し，jbossクラスタリングサポートを利用）。

い

因果関係

あるイベント（原因）と別のイベント（影響）の間の関係を示します。イベント（影響）は最初のイベント（原因）の直接的な結果です。NNMiは，因果関係分析アルゴリズムを使用して，イベントのサイクルを分析し，ネットワーク問題を解決するソリューションを明らかにします。

インシデント

NNMiでは，ネットワークに関連する事象の通知は，NNMiコンソールインシデントビューとフォームに表示されます。NNMiには，インシデント属性に基づいてユーザーがインシデントをフィルタできるようにする幾つもの［インシデントの管理］ビューと［インシデントの参照］ビューがあります。ほとんどのインシデントビューには，NNMi（管理イベントと呼ばれることもあります）が直接生成したインシデントが表示されます。NNMiには，SNMPトラップから生成されたインシデントおよびNNMイベントから生成されたインシデントを参照するビューもあります。

インターネット制御メッセージプロトコル

中核的なインターネットプロトコルスイート（TCP/IP）の1つ。ICMP pingは，ステータスポーリング用のSNMPクエリーとともにNNMiが使います。

インタフェース

ネットワークで用いられる各仕様や規約を利用するための論理的な接続端。

インタフェースグループ

NNMiの主要なフィルタテクニックの1つ。ただし，グループごとに，グループまたはフィルタ視覚化に設定を適用する目的で，インタフェースはグループにまとめられます。インタフェースグループは，監視の設定，テーブルビューのフィルタ，マップビューのカスタマイズのどれか，またはすべてに使用できます。「ノードグループ」も参照してください。

え

エピソード

NNMi根本原因解析で，特定の持続時間を指すのに使う用語。この持続時間は一次的な障害によって引き起こされ，その間，二次障害は抑制されるか，または一次的障害の下で相互に関連づけられます。

お

オブジェクト識別子

SNMPで，MIBデータオブジェクトを識別する数字のシーケンス。OIDは，小数点で分離された数字で構成されます。各数字は，MIB階層のそのレベルでの特定のデータオブジェクトを表します。OIDはMIBオブジェクト名と同等の数字です。例えば，MIBオブジェクト名iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.bgp.bgpTraps.bgpEstablishedはそのOID1.3.6.1.2.1.15.0.1と同等です。

か

仮想IPアドレス

特定のネットワークハードウェアに結び付かれていないIPアドレス。現在のフェイルオーバーまたはロードバランシングのニーズに基づいて，最も該当するサーバーに中断されないネットワークトラフィックを送信するため，高可用性設定で使われます。

仮想ホスト名

仮想IPアドレスと関連づけられたホスト名。

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）

OSIモデルのアプリケーション層（レイヤー7）で機能する簡易なプロトコル。リモートユーザーは，このプロトコルによって，ネットワーク要素の管理情報を検査または変更できます。SNMPは，管理対象ノード上のエージェントプロセッサとネットワーク管理情報を交換するためにNNMiが使う主要なプロトコルです。NNMiは，SNMPの最も一般的なバージョンであるSNMPv1，SNMPv2およびSNMPv3の3つをサポートしています。

管理サーバー

NNMi管理サーバーは，NNMiがインストールされるコンピュータシステムです。NNMiのプロセスとサービスは，NNMi管理サーバーで稼働します（以前のNNMリビジョンはこのシステムについて「NNM管理ステーション」という用語を使用していました）。

管理情報ベース

SNMPで，管理対象ネットワークに関するデータの階層的に組織化された集合。管理情報ベース内のデータオブジェクトは管理対象デバイスの特色を参照します。NNMiは，ネットワーク管理情報を収集する場合，MIBデータオブジェクト（「MIBオブジェクト」，「オブジェクト」，「MIB」と呼ばれることもあります）を使って，管理対象ノードとの間でSNMPクエリーを出し，SNMPトラップを受け取ります。

く

クラスタ

NNMiの関係では，高可用性テクノロジまたはjbossクラスタ化機能の使用によってリンクされるハードウェアおよびソフトウェアのグループ化のことです。これらは，一緒に機能して，コンポーネントに過剰負荷または障害が発生した場合，機能とデータの連続性を確保します。クラスタ内のコンピュータは一般に高速LAN経由でお互いに接続されます。クラスタは，通常，可用性またはパフォーマンス，もしくはその両方を向上させるために導入します。

クラスタメンバーまたはノード

NNMiの関係では，NNMi高可用性またはアプリケーションフェイルオーバーをサポートするよう設定された，または設定される予定の高可用性またはjbossクラスタ内のシステム。

グローバルネットワーク管理

地理的に分散している1つ以上のリージョナルマネージャからのデータを統合する1つ以上のグローバルマネージャを持つ，NNMiの分散型の配備です。

グローバルマネージャ

分散NNMiリージョンマネージャサーバーからのデータを統合する，グローバルネットワーク管理配備内のNNMi管理サーバーです。グローバルマネージャは，環境全体のトポロジおよびインシデントの統合ビューを提供します。グローバルマネージャには，NNMi Advancedライセンスが必要です。

け

結論

NNMiで，管理対象オブジェクト用にCausal Engineがステータスと根本原因インシデントを決定した方法を明らかにするCausal Engineが生成および使用するサポート詳細。

検出シード

「シード」を参照してください。

検出のヒント

SNMP ARPキャッシュクエリー，CDP，EDP，またはそのほかの検出プロトコルクエリー，またはPingスイープを使用してNNMiが見つけたIPアドレス。NNMiはさらに，検出ヒントとして見つかったIPアドレスについてクエリーを実行し，結果をルールベースの検出内の現在の検出ルールに照らしてチェックします。

検出プロセス

NNMiが，ネットワークノードを管理下におくために，これらの情報を収集するプロセス。初期検出は，まずデバイスインベントリの情報を収集し，次にネットワーク接続情報を収集するという2つのフェーズのプロセスで実行されます。

最初の検出のあとも検出プロセスは継続されます。つまり，リストに基づいた検出では，シードリスト内のデバイスは，設定が変更されると更新されます。ルールベースの検出では，新しいデバイスは現在の検出ルールに合致すると追加されます。検出プロセスは，NNMiコンソールまたはコマンドラインから，デバイスまたはデバイスセットについてオンデマンドで開始できます。

「スパイラル検出」，「ルールベースの検出」および「リストに基づいた検出」も参照してください。

検出ルール

ある範囲のユーザー定義IPアドレスまたはシステムオブジェクトID（OID），もしくはその両方などルールベースの検出プロセスを制限するのに使われるルールのことです。検出ルールは，NNMiコンソールの［検出の設定］の［自動検出ルール］部分に設定します。「ルールベースの検出」も参照してください。

こ

高可用性

このマニュアルでは，設定の一部に障害があっても中断されないサービスを提供するハードウェアおよびソフトウェアの設定のことを指します。高可用性（HA）とは，コンポーネントに障害があった場合でもアプリケーションを実行し続けるよう冗長コンポーネントを備えた構成を意味します。NNMiは，市販されている幾つかのHAソリューションの1つをサポートするように設定できます。アプリケーションフェイルオーバーと比べてください。

コミュニティ文字列

SNMPエージェントでSNMPクエリーを認証するために，SNMPv1およびSNMPv2Cシステムで使用されるパスワードのような仕組み。コミュニティ文字列はSNMPパケット内のクリアテキストに渡されるので，パケット傍受に対してもろくなります。SNMPv3は，認証用の強力なセキュリティメカニズムを用意します。

コンソール

「NNMiコンソール」を参照してください。

コントローラ

NNMiアプリケーションフェイルオーバーでの，マスタークラスタの状態を持つクラスタメンバーを表すJGroups用語。コントローラは，常にクラスタで最も古いメンバーです。

根本原因インシデント

Correlation Nature（相関関係の性質）属性がRoot Cause（根本原因）に設定されているNNMiインシデント。NNMiは，関連問題の現象が処理されていない場合，根本原因解析（RCA）を使って現象をすぐ解決できる課題として根本原因インシデントを確定します。「根本原因解析」を参照してください。

根本原因解析

NNMiで，根本原因解析（RCA）とは，ネットワーク問題の原因を調べるためにNNMiが使う問題解決方法のクラスのことです。根本原因とは，解決されることによって，関連づけられた問題の症状も解決するような問題のことです。NNMiは，次の2つの主要な方法で根本原因の識別を使います。根本原因が解決されるまで，すぐに実施できる問題についてユーザーに通知し，二次的問題の現象を報告しないようにします。根本原因を判別すると，管理対象オブジェクトのステータス変更または根本原因インシデント，もしくはその両方の生成が行われることがあります。

NNMiがRCAを使用する例として，管理対象ルーターで障害が発生し，NNMi管理サーバーから見てルーターの反対側にある管理対象ノードがステータスポーリングクエリーに応答できなくなることが挙げられます。NNMiはRCAを使用し，ステータスポーリング障害が二次的問題の現象であるか調べます。ルーターが根本原因インシデントであることを報告し，根本原因ルーター障害が解決されるまでダウンストリームノードで発生している問題の現象を報告することは差し控えます。

し

シード

ネットワーク検出プロセスの開始点として機能することによって，NNMiのネットワーク検出を補助するネットワークノードのことです。例えば，管理環境内のコアルーターなどがシードになることができます。各シードは，IPアドレスやホスト名によって識別されます。ルールベースの検出が設定されていない場合，NNMiの検出プロセスは指定シードのリストに基づいた検出に制限されます。

シードによる検出

「リストに基づいた検出」を参照してください。

システムアカウント

NNMiのインストール時に使うために備わっている特別なアカウントです。NNMiシステムアカウントは，インストール終了後は，コマンドラインのセキュリティや復旧目的だけに使用されます。「ユーザーアカウント」と読み比べてください。

システムオブジェクトID

NNMiで，ネットワーク要素のモデルまたは種類を識別するSNMPオブジェクト識別子の専門化された用語。システムオブジェクトIDは，ネットワーク要素のMIBオブジェクトの一部です。このオブジェクトは，検出の間に個別のノードからNNMiがクエリーします。システムオブジェクトIDによって分類できるネットワーク要素の種類の例には，HP ProCurveスイッチファミリ，HP J8715A ProCurve Switch，HP IPFシステム用のHP SNMPエージェントがあります。ほかのベンダーのネットワーク要素も同じようにシステムオブジェクトIDに従って分類できます。システムオブジェクトIDの重要な使用法はNNMiデバイスプロファイルの定義にあります。デバイスプロファイルは，ネットワーク要素の種類がわかると，推定できるネットワーク要素の特徴を指定します。

自動検出

「ルールベースの検出」を参照してください。

障害ポーリング

主要なNNMi監視アクティビティ。このアクティビティでは，NNMiは，管理対象の各オブジェクトの状態を調べるために，管理対象インタフェース，IPアドレス，SNMPエージェントすべてに関し，ステータスMIBのSNMP読み取り専用クエリーまたはICMP ping，もしくはその両方を発行します。ユーザーは，NNMiコンソールの［設定］ワークスペースの［モニタリングの設定］で，さまざまなインタフェースグループ，ノードグループ，ノードすべてについて実行された障害ポーリングの種類をカスタマイズできます。障害ポーリングはステータスポーリングのサブセットです。

状態

NNMiでは，一般的に，MIB II ifAdminStatus，MIB II ifOperStatus，パフォーマンス，または可用性に関連する自己報告された管理対象オブジェクト応答について状態という用語を使用します。「ステータス」と読み比べてください。

状態ポーリング

NNMiのState Pollerが実行する指令された監視。障害，パフォーマンス，コンポーネント稼働状態，管理対象オブジェクトの可用性データを取得するためにICMP pingとSNMPクエリーを使います。「障害ポーリング」も参照してください。

す

ステータス

NNMiでは，全般的な稼働状態を示す管理対象オブジェクトの属性。ステータスは，管理対象オブジェクトの未解決結論からCausal Engineが計算します。「状態」と読み比べてください。

スパイラル検出

NNMiの管理するネットワークのインベントリ，包含，リレーションシップ，接続についての情報などのネットワークトポロジ情報をNNMiが常時更新する処理のことです。「検出プロセス」，「ルールベースの検出」および「リストに基づいた検出」も参照してください。

と

トポロジ（ネットワーク）

ネットワークのノードや接続などが，通信ネットワーク上でどのように配置されているのかを示す図のことです。

トラップ

「SNMPトラップ」を参照してください。

トラップ受信コンポーネント

SNMPトラップを受信する，Northboundアプリケーションの一部分です。

一部のアプリケーションには，SNMPトラップを受信して処理用に別のコンポーネントに転送する，個別にインストール可能なコンポーネントが含まれます。

そのようなコンポーネントがないNorthboundアプリケーションの場合，「トラップ受信コンポーネント」は「Northboundアプリケーション」と同義語です。

の

ノード

ネットワーク関係で，ネットワークに接続されているコンピュータシステムやデバイス（プリンタ，ルーター，ブリッジなど）のことです。SNMPクエリーに応答できるノードは最も包括的な情報をNNMiに提供しますが，NNMiは非SNMPノードの制限された管理も実行できます。

ノードグループ

NNMiの主要なフィルタテクニックの1つ。ただし，グループごとに，グループまたはフィルタの視覚化に設定を適用する目的で，ノードはグループにまとめられます。ノードグループは，監視の設定，テーブルビューのフィルタ，マップビューのカスタマイズのどれか，またはすべてに使用できます。「インタフェースグループ」も参照してください。

は

パブリックキー証明書

ネットワークセキュリティおよび暗号化で使用されます。デジタル署名を組み込み，パブリックキーと識別情報を結合するファイルです。証明書は，パブリックキーが個人または組織に属することの確認に使われます。NNMiはSSL証明書を使います。これにはクライアントとサーバーの通信の認証と暗号化のために，パブリックキーおよびプライベートキーが含まれています。

ほ

ポート

ネットワークハードウェアで，ネットワークデバイスの情報の受け渡しを行う場所です。

ボリュームグループ

コンピュータストレージ仮想化の用語。1つの大規模ストレージエリアを形成するよう設定された1つまたは複数のディスクドライブ。NNMiがサポートする幾つかの高可用性製品は，共有ファイルシステムでボリュームグループを使用します。

み

未接続インタフェース

NNMiの観点からは，未接続インタフェースはほかのデバイスに接続されていないインタフェースのことです。デフォルトでは，NNMiが監視する未接続インタフェースはIPアドレスのあるものだけであり，［ルーター］ノードグループのノードに含まれます。

ゆ

ユーザーアカウント

ユーザーまたはユーザーグループのためにNNMiにアクセスする方法を提供します。NNMiユーザーアカウントはNNMiコンソールにセットアップされ，事前定義されたユーザーロールを実装します。「システムアカウント」および「ユーザーロール」を参照してください。

ユーザーロール

NNMi管理者は，ユーザーアクセス設定の一環として，NNMiの各ユーザーアカウントに定義済みのユーザーロールを割り当てます。ユーザーロールによって，NNMiコンソールにアクセス可能なユーザーアカウントおよび各ユーザーアカウントで使用可能なワークスペースとアクションが決まります。NNMiには，プログラムによってあらかじめ定義され変更することのできない次の階層型ユーザーロールがあります。

管理者

Webサービスクライアント

オペレータレベル2

オペレータレベル1

ゲスト

「ユーザーアカウント」も参照してください。

り

リージョナルマネージャ

デバイスの検出，ポーリングおよびトラップ受信を行い，情報をグローバルマネージャに転送する，グローバルネットワーク管理配備内のNNMi管理サーバーです。

リストに基づいた検出

シードのリストに基づいたプロセス。シードとして指定するノードだけに関する詳細ネットワーク情報を検出し，返します。リストに基づいた検出は，特定したクエリーとタスクのネットワークインベントリだけを保守します。「ルールベースの検出」と読み比べてください。「検出プロセス」と「スパイラル検出」も参照してください。

領域

NNMiで，タイムアウト値やアクセスクレデンシャルのような通信設定を行うためにグループにまとめられたデバイス。

る

ルール

「検出ルール」を参照してください。

ルールベースの検出

自動検出と呼ばれることがよくあります。NNMiは，ルールベースの検出を使い，ユーザー指定検出ルールに従って，NNMiがデータベースに追加する必要のあるノードを探し出します。NNMiは，検出されたノードのデータ内で検出のヒントを探してから，指定の検出ルールに照らしてこれら候補をチェックします。検出ルールは，NNMiコンソールの［検出の設定］の［自動検出ルール］部分に設定します。「リストに基づいた検出」と読み比べてください。

れ

レイヤー2

階層化通信モデルであるOpen Systems Interconnection（OSI）のデータリンク層です。データリンク層では，ネットワークの物理リンクを介してデータの伝送を行います。NNMiレイヤー2ビューは，デバイスの物理接続に関する情報を提供します。

レイヤー3

階層化通信モデルであるOpen Systems Interconnection（OSI）のネットワーク層です。ネットワーク層は，ネットワーク上の隣接するノードのアドレスの取得，データ伝送経路の選択，サービス品質などに関与します。NNMiレイヤー3ビューは，ルーティングの観点から接続に関する情報を提供します。

ろ

ロール

「ユーザーロール」を参照してください。

論理ボリューム

個別のファイルシステムまたはデバイススワップ空間として使えるボリュームグループ内の任意のサイズの容量を指すコンピュータストレージ仮想化の用語。NNMiがサポートする幾つかの高可用性製品は共有ファイルシステムで論理ボリュームを使います。

索引

記号

［NNMi-Northboundインタフェースデスティネーション］フォームのリファレンス[1]

A

AddressNotRespondingインシデント[1]

Application_A.logファイル[1]

ARPキャッシュ[1]、[2]

C

Causal Engine[1]、[2]

Cisco

スイッチ[1]

ルーター[1]

cluster.logファイル[1]

Cluster Manager[1]

Cluster Member[1]

com.hp.ov.nms.cluster.timeout.archive[1]

ConnectionDownインシデント[1]

CPUリソース[1]

D

DiskGroup_A.logファイル[1]

H

HA[1]

HA_nnmhaserver.logファイル[1]

haconfigure.logファイル[1]

HAクラスタ

IPアドレスの変更[1]

NNMi[1]

アーキテクチャ[1]

概念[1]

起動の問題[1]

共有データ[1]

サポート対象の製品[1]

シナリオ[1]

スクリプト[1]

設定のトラブルシューティング[1]

ファイル[1]

HAクラスタ内のNNMiをメンテナンスする[1]

HAクラスタの設定解除[1]

HA情報

NNMi[1]

HA設定[1]

共有ディスク[1]

スクリプト[1]

ファイル[1]

リファレンスページ[1]

ログファイル[1]

HA設定のメンテナンス[1]

HAプライマリクラスタノード

設定情報[1]

HA用のNNMiを再び有効にする[1]

HA用のクラスタアーキテクチャ[1]

HAリソースグループ[1]

起動できない[1]

設定[1]

説明[1]

停止[1]

HP Serviceguard[1]

I

ICMP[1]

IPv4アドレス[1]

アドレス監視[1]

トラフィックの無効化[1]

ICMP ping[1]

InterfaceDownインシデント[1]

ipnolookup.confファイル[1]

IPv4アドレス[1]

IPアドレス

HA用に変更[1]

範囲[1]

L

L2[1]

L3[1]

ldap.propertiesファイル[1]、[2]

M

manページ[1]

MIB[1]

MIB II変数[1]

MINCAUSEアルゴリズム[1]

Mount_A.logファイル[1]

N

NAT[1]

NAT環境の重複IPアドレスの管理[1]

NATタイプ[1]

NATの利点[1]

NETCONFとは何か[1]

NETCONFプロトコルの運用[1]

NETCONFを使用するデバイスのサポート[1]

netmon.cmstrファイル[1]

NmsApaサービス

Causal Engine[1]

オブジェクトステータスの設定[1]

設定変更[1]

デバイスが発生したトラップ[1]

ネットワーク接続[1]

nmsdbmgrサービス

起動の問題[1]

ディスクフェイルオーバー[1]

nms-cluster.propertiesファイル[1]

nnm.envvars.batコマンド[1]

nnm.envvars.shコマンド[1]

nnmbackup.ovpl[1]

NnmClusterFailoverインシデント[1]

NnmClusterStartupインシデント[1]

nnmclusterコマンド[1]

nnmcommconf.ovplコマンド[1]

nnmconfigexport.ovpl

設定のXMLへの出力[1]

nnmconfigimport.ovplコマンド[1]

nnmdatareplicator.confファイル[1]

nnmdatareplicator.ovpl

スクリプト[1]

nnmhaclusterinfo.ovplスクリプト[1]、[2]

nnmhaconfigure.ovpl

スクリプト[1]

nnmhadisk.ovpl

nmsdbmgrのトラブルシューティング[1]

nnmhadisk.ovplコマンド

nmsdbmgrのトラブルシューティング[1]

nnmhadisk.ovplスクリプト[1]

nnmhamonitor.ovplスクリプト[1]

nnmhamscs.vbsスクリプト[1]

nnmharg.ovplスクリプト[1]

nnmhargconfigure.ovpl

コマンド[1]

スクリプト[1]

nnmhargconfigure.ovplコマンド[1]

nnmhastart.ovplスクリプト[1]

nnmhastartrg.ovpl[1]

nnmhastartrg.ovplスクリプト[1]

nnmhastop.ovplスクリプト[1]

nnmhastoprg.ovpl[1]

nnmhaunconfigure.ovplスクリプト[1]

NNMi[1]

データベースの移動[1]

NNMi Northboundアプリケーションの接続パラメーター[1]

NNMi Northboundインタフェース[1]、[2]、[3]

NNMi Northboundインタフェースで使用されるMIB情報[1]

NNMi Northboundインタフェースで使用されるSNMPトラップ情報[1]

NNMi Northboundインタフェース転送先のステータス情報[1]

NNMi Northboundインタフェース統合の内容[1]

NNMi Northboundインタフェースの概要[1]

NNMi Northboundインタフェースの使用法[1]

NNMi Northboundインタフェースのトラブルシューティング[1]

NNMi Northboundインタフェースの変更[1]

NNMi Northboundインタフェースの無効化[1]

NNMi Northboundインタフェースの有効化[1]

NNMiがovjbossバージョン番号を報告しないように設定する[1]

NNMi管理サーバー

ドメイン名を変更する[1]

ホスト名を変更する[1]

NNMi管理サーバーをバージョンアップする[1]

NNMi管理サーバーを変更する[1]

NNMiコンソール[1]

トランザクションベースの更新[1]

NNMi設定移動の準備[1]

NNMi設定およびデータベースを移動する[1]

NNMiデータベースパスワードの変更[1]

NNMiとLDAPによるディレクトリサービスの統合[1]

NNMiとディレクトリサービスの統合[1]

NNMiとの統合

ディレクトリサービス[1]

NNMiにNATを実装する方法[1]

NNMiにNETCONFデバイスの認証情報を設定する[1]

NNMiの起動と停止および再起動[1]

NNMiの設定の移動[1]

NNMiの設定の変更[1]

NNMiのバージョンアップ（修正版の適用を含む）[1]

NNMiのバックアップとリストア[1]

NNMiのポート一覧[1]

NNMiへの移行

SNMP[1]

イベント[1]

検出[1]

ステータスモニタリング[1]

NNMiユーザーアクセス情報[1]

NNMiユーザーグループ[1]

nnmloadseeds.ovplコマンド[1]、[2]

nnmrestore.ovplスクリプト[1]

nnmtrapd.confファイル[1]

NNMイベント[1]

NOC[1]

NodeDownインシデント[1]

NodeOrConnectionDownインシデント[1]

Nortel

スイッチ[1]

ルーター[1]

Northboundアプリケーション[1]、[2]

Northbound転送先[1]、[2]

O

OID[1]

oid_to_symファイル[1]

OLDsyslog.logファイル[1]

ov.conf

HA設定[1]

ov.confファイル[1]、[2]

ovstartコマンド[1]、[2]

ovstatusコマンド[1]

ovstopコマンド[1]、[2]

P

ping

コマンド[1]

要求[1]

Pingスイープ[1]、[2]

Postgres[1]

PostgreSQL[1]

R

RCA[1]

recovery.confファイル[1]

S

SNMP[1]、[2]

NNMiへの移行[1]

アクセスを設定する[1]

エージェントステータス[1]

監視[1]

コンポーネント稼働状態[1]

設定の調整[1]

通信[1]

通信の問題[1]

ノードの設定[1]

バージョンの優先[1]

プロトコル[1]

要求[1]

snmpout.txtファイル[1]

SNMPv1トラップ[1]

SNMPv2cトラップ[1]

SNMPv3資格情報[1]

SNMP情報を移行する[1]

SNMPトラップ[1]

SNMPトラップストーム[1]

SNMPプロキシを設定する[1]

State Poller

概念[1]

稼働状態情報[1]

計画作成[1]

症状[1]

設定[1]

設定の評価[1]

調整[1]

通信設定[1]

Symantec Cluster Server

HAリソースグループ[1]

nnmharg.ovplスクリプト[1]

syslog.logファイル[1]

sysObjectID[1]

V

Veritas Cluster Server

HAリソースグループ[1]

nnmharg.ovplスクリプト[1]

Volume_A.logファイル[1]

vxfs共有ディスクフォーマット[1]

W

Windows Server Failover Cluster

HAリソースグループ[1]

nnmhamscs.vbsスクリプト[1]

X

XMLファイル[1]、[2]

あ

アーキテクチャ[1]

アカウント[1]

アクティブ[1]

プロトコル[1]

アクティブなクラスタノード[1]、[2]

アクティブなサーバー[1]

アドレスのヒント[1]

アプリケーションフェイルオーバー[1]、[2]

NNMi管理サーバーの要件[1]

NNMiの設定[1]

インシデント[1]

クラスタマネージャ〔モード〕[1]

シナリオ[1]

セットアップ[1]

ネットワークレイテンシ/帯域に関する考慮[1]

無効にする[1]

アプリケーションフェイルオーバーとNNMiデータベース[1]

アプリケーションフェイルオーバーの使用[1]

アプリケーションフェイルオーバーの動作[1]

アプリケーションフェールオーバーとNNMi Northboundインタフェース[1]

い

移行手順[1]

移動

NNMi管理サーバー[1]

NNMi設定[1]

インタフェース[1]

イベント[1]

監視[1]

イベント監視の概念[1]

イベント監視のカスタマイズ[1]

イベント転送フィルター[1]

イベント領域[1]

因果関係[1]

インシデント[1]

アプリケーションフェイルオーバー[1]

インシデント削除通知[1]

インシデント相関処理通知[1]

インシデント転送[1]

インシデントの概念[1]

インシデントの計画[1]

インシデントの設定[1]

インシデントの調整[1]

インシデントの評価[1]

インシデントの例[1]

インシデントライフサイクル状態変化通知[1]

インターネット制御メッセージプロトコル[1]

インタフェース[1]

HA設定の仮想ホストネットワーク[1]

移動[1]

管理[1]

グループ[1]

ステータス[1]

設定[1]

操作[1]

モデル[1]

インタフェースグループ[1]

［インタフェースグループの設定］フォーム[1]

［インタフェースグループ］フォーム[1]

［インタフェースグループ］ワークスペース[1]

インタラクティブモード[1]

え

エージェント[1]

エージェントクエリー

応答性[1]

無反応[1]

エピソード[1]、[2]

エンドツーエンドの診断[1]

お

応答性

ICMPへのIPv4Address[1]

オブジェクト識別子[1]

オブジェクト〔ステータス設定〕[1]

オブジェクトのグループ定義[1]

オフラインバックアップ[1]

オンラインバックアップ[1]

か

解析〔管理対象ノード〕[1]

階層〔ノードグループ〕[1]

概念

Causal Engine[1]

HA[1]

イベント監視[1]

検出[1]

ステータス監視[1]

ステータスポーリング[1]

設定[1]

通信[1]

確認

SNMPアクセス[1]

SNMP用に設定されたノード[1]

インタフェースグループ[1]

管理IPアドレス[1]

順序番号[1]

通信設定[1]

ノードグループ[1]

カスタマイズ

イベント監視[1]

仮想IPアドレス[1]

仮想ホスト〔HA設定〕

ネットマスク[1]

ネットワークインタフェース[1]

仮想ホストの名前[1]

仮想ホスト名[1]

カテゴリ

ステータス[1]

稼働

管理[1]

シャドウの除去[1]

操作[1]

ノード[1]

分散ルーター[1]

稼働状態情報[1]

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）[1]

環境変数[1]

MANPATH〔UNIX〕[1]

アプリケーションフェイルオーバー[1]

概要[1]

管理[1]

監視[1]

概念〔イベント監視〕[1]

概念〔ステータス監視〕[1]

拡張[1]

カスタマイズ〔イベント監視〕[1]

設定〔ステータス監視〕[1]

ノード〔ネットワーク〕[1]

監視の拡張[1]

管理

設定変更[1]

管理アドレスの優先[1]

管理サーバー[1]

管理情報ベース[1]

管理対象デバイスてのNETCONFの有効化と設定[1]

管理対象ノードの解析[1]

き

起動

HAメンテナンス後のNNMi[1]

HAリソースグループ[1]

起動の問題

nmsdbmgr[1]

NNMi[1]

基本的な検出方法を選択する[1]

キャッシュ〔ARP〕[1]

共有HA データ[1]

共有ディスク

データ[1]

データファイルのコピー[1]

共有ディスクのディレクトリ[1]

共有ディスクフォーマット[1]

共有ファイルシステムのタイプ〔HA設定〕[1]

く

組み込みデータベースツールのパスワードを入力する[1]

クラスタ[1]

クラスタメンバーまたはノード[1]

グループ

インタフェース〔フィルタリング〕[1]

事前設定[1]

設定[1]

ディスク[1]

フィルタリング[1]

ボリューム[1]

目的[1]

グローバルネットワーク管理[1]

グローバルネットワーク管理と静的NAT[1]

グローバルネットワーク管理と動的NATおよび動的PAT[1]

グローバルマネージャ[1]

け

計画作成

ステータスポーリング[1]

通信[1]

ポーリング間隔[1]

結論[1]

検出[1]

移行[1]

再スタート[1]

重要概念[1]

スイッチ[1]

スパイラル[1]

ノードの削除[1]

パフォーマンス[1]

評価[1]

ルーター[1]

検出シード[1]

検出と静的NAT[1]

検出と動的NATおよび動的PAT[1]

検出の調整[1]

検出のデメリット[1]

検出のヒント[1]

検出プロセス[1]

検出ルール[1]

こ

高可用性[1]

高可用性クラスタ[1]

更新中

ノード[1]

コマンド

nnm.envvars.bat[1]

nnm.envvars.sh[1]

nnmbackup.ovpl[1]

nnmcluster[1]

nnmcommconf.ovpl[1]

nnmconfigimport.ovpl[1]

nnmdatareplicator.conf[1]

nnmdatareplicator.ovpl[1]

nnmhargconfigure.ovpl[1]

nnmloadseeds.ovpl[1]、[2]

ovstart[1]

ovstop[1]

ping[1]

コマンドラインモード[1]

コミュニティ文字列[1]

コンソール[1]

コントローラ[1]

コンポーネント稼働状態監視[1]

根本原因[1]

結論を生み出す[1]

根本原因インシデント[1]

根本原因解析[1]

さ

サーバー

NNMiの移動[1]

サービス〔NmsApa〕

ステータス[1]

設定変更[1]

デバイスが発生したトラップ[1]

ネットワーク接続[1]

ノードを更新[1]

サービスレベル契約条項[1]

再試行

値[1]

調整[1]

再スタート

HAメンテナンス後のNNMi[1]

検出[1]

削減

デフォルトコミュニティ文字列[1]

認証失敗[1]

削除

検出されたノード[1]

作成者属性[1]

作成中

オブジェクトグループ定義[1]

再使用可能なノードグループ[1]

シャドウ[1]

サブネットと静的NAT[1]

サブネットと動的NATおよび動的PAT[1]

し

シード[1]

ルールベース検出[1]

シードによる検出[1]

システム

共有ファイルタイプ〔HA 設定〕[1]

リソース[1]

システムアカウント[1]

システムオブジェクトID[1]

システムオブジェクトID範囲

自動検出[1]

評価[1]

事前設定

インタフェースグループ[1]

ノードグループ[1]

失敗

ネットワークシナリオ[1]

自動検出[1]

自動検出ルールの順序[1]

シナリオ

HAクラスタ[1]

ネットワーク失敗[1]

シャドウ

作成中[1]

除去[1]

順序属性

自動検出ルール[1]

ベストプラクティス[1]

順序番号〔確認〕[1]

順序〔評価〕[1]

障害ポーリング[1]

状態[1]

状態ポーリング[1]

証明書[1]

す

スィープ[1]

スイッチ

階層[1]

検出[1]

デフォルト[1]

ノードグループの定義[1]

スクリプト

HA設定[1]

nnmbackup.ovpl[1]

nnmbackupembdb.ovpl[1]

nnmhaclusterinfo.ovpl[1]

nnmresetembdb.ovpl[1]

nnmrestore.ovpl[1]

nnmrestoreembdb.ovpl[1]

データをリストアする[1]

スタンドアロンのNNMi管理サーバーのIPアドレスを変更する[1]

スタンバイ[1]

ステータス[1]、[2]

SNMPエージェント[1]

インタフェース[1]

オブジェクト[1]

ノード[1]

ノードグループ[1]

ステータス監視[1]

重要概念[1]

ステータスポーリング

調整[1]

ステータスポーリングの開始[1]

ステータスポーリングの調整[1]

ステータスポーリングを高度化[1]

ステータスモニタリングを移行する[1]

スパイラル検出[1]、[2]

せ

静的NAT[1]

静的NATでの通信[1]

静的NATの考慮事項[1]

セカンダリクラスタノード[1]

接続

操作〔稼働〕[1]

操作〔停止〕[1]

ルーター〔稼働〕[1]

ルーター〔停止〕[1]

設定

HAのトラブルシューティング[1]

HAを設定する[1]

manページ[1]

NNMi移動の準備[1]

NNMiを移動する[1]

SNMPアクセス[1]

オブジェクトステータス[1]

概念[1]

情報〔NNMi〕[1]

スクリプト〔HA クラスタ〕[1]

ステータスポーリング[1]

ステータスポーリングの評価[1]

通信の設定[1]

トランザクションベースの更新[1]

ノード[1]

ポーリングの例[1]

やり直し[1]

リストベース検出[1]

領域[1]

ルールベース検出[1]

ログファイル[1]

設定ファイルの複製[1]

設定領域[1]

［設定］ワークスペース

ステータスポーリングの設定[1]

ステータスポーリングの評価[1]

設定をやり直す[1]

前提条件

ソフトウェア[1]

ハードウェア[1]

全領域[1]

そ

属性

作成者[1]

順序[1]

ソフトウェア[1]

た

帯域に関する考慮[1]

対応

ハードウェアとソフトウェア[1]

タイムアウト[1]

値[1]

調整[1]

ち

チェックリスト[1]

調整

ステータスポーリング[1]

通信[1]

重複するIPアドレスマッピング[1]

つ

通信

概念[1]

計画作成[1]

設定[1]

設定の評価[1]

設定領域[1]

調整[1]

て

定義[1]

停止

NNMi〔HAフェイルオーバーを行わせないため〕[1]

NNMi〔HAリソースグループ〕[1]

管理〔インタフェース〕[1]

シャドウの作成〔ノード〕[1]

接続[1]、[2]

操作〔インタフェース〕[1]

分散ルーター〔ノード〕[1]

ルーター〔ノード〕[1]

ディスク

グループ〔HA 設定〕[1]

ディレクトリ〔共有ディスク〕[1]

データファイルのコピー〔共有ディスク〕[1]

フェイルオーバー[1]

ディスクグループ[1]

ディレクトリサービス内のユーザー名とパスワード[1]

データ

共有ディスク[1]

収集〔State Poller〕[1]

収集の確認[1]

データの収集

確認〔ステータスのポーリング〕[1]

データベース

トポロジ[1]

リセット[1]

データベースをバックアップおよびリストアする[1]

データをリストアする

スクリプト[1]

デーモンモード[1]

テスト

通信設定[1]

デバイス

発生したトラップ[1]

フィルタ[1]

デバイスの検出[1]

デバイスの通信設定を確認する[1]

デバイスプロファイルをカスタマイズする[1]

デバイスを検出から除外[1]

デフォルト

検出[1]

コミュニティ文字列[1]

スイッチ[1]

設定[1]

ルーター[1]

ルールベース検出[1]

デフォルト値〔UNIX〕

環境変数[1]

デフォルト値〔Windows〕

環境変数[1]

デメリット

リストベース検出[1]

ルールベース検出[1]

と

到達可能なノード[1]

到達できないノード[1]

動的NAT[1]

動的NATおよび動的PATの考慮事項[1]

動的NATおよび動的PATのハードウェアとソフトウェアの要件[1]

動的ポートアドレス変換（動的PAT）[1]

トポロジ

データベース[1]

トポロジ（ネットワーク）[1]

トラストストアの出力形式[1]

トラップ[1]

発生中[1]

トラップ受信コンポーネント[1]、[2]

トラップと静的NAT[1]

トラフィック

無効化[1]

トラブルシューティング

HA設定[1]

NNMi固有のHA[1]

な

名前解決の制限[1]

に

認証失敗の削減[1]

認証プロファイル[1]

ね

ネットマスク〔HA設定の仮想ホスト〕[1]

ネットワーク

基幹[1]

失敗のシナリオ[1]

接続[1]

接続の確認[1]

ノード[1]

負荷[1]

ネットワークインタフェース〔HA設定の仮想ホスト〕[1]

ネットワークオペレーティングセンター[1]

ネットワーク監視の設定を確認する[1]

ネットワーク失敗のシナリオ[1]

ネットワーク接続の確認[1]

ネットワーク設定の変更[1]

ネットワーク待ち時間[1]

ネットワークレイテンシに関する考慮[1]

の

ノード[1]

監視[1]

グループ[1]

更新済み[1]

更新中[1]

削除する[1]

シャドウの除去[1]

ステータス[1]

設定[1]、[2]

到達可能[1]

到達不可能[1]

分散ルーター[1]

ルーター[1]

ノードグループ[1]

インタフェースグループ[1]

階層[1]

確認[1]

事前設定[1]

ステータス[1]

設定[1]

定義[1]

デバイスフィルター[1]

非SNMPデバイス[1]

ノードグループのステータス[1]

［ノードグループの設定］フォーム[1]

ノードグループのメンバーシップ[1]

［ノードグループ］フォーム[1]

［ノードグループ］ワークスペース[1]

は

バージョン

SNMP優先[1]

バージョン8以前のNNMからの移行[1]

バージョン8以前のNNMとの比較[1]

バージョンアップ前のデータをバックアップする[1]

バージョン比較

イベント監視のカスタマイズ[1]

ステータス監視[1]

ネットワーク検出[1]

ハードウェア[1]

ハードウェアおよびソフトウェア[1]

ハードウェアとソフトウェアの要件[1]

場所

ipnolookup.conf[1]

netmon.cmstr[1]

パソコン〔検出の概念〕[1]

バックアップ

イベント領域[1]

オフライン[1]

オンライン[1]

設定領域[1]

全領域[1]

トポロジ領域[1]、[2]

バックアップとリストア

方針[1]

バックアップの方針[1]

パッシブなクラスタノード[1]

発生中

トラップ[1]

パフォーマンス〔ステータスポーリング〕[1]

パブリックキー証明書[1]

範囲〔IPアドレス〕[1]

ひ

非SNMPデバイスノードグループ[1]

比較

イベント監視のカスタマイズ[1]

ステータス監視[1]

ネットワーク検出[1]

評価

ステータスポーリング設定[1]

通信設定[1]

評価の順序[1]

ヒント

IPアドレス範囲[1]

システムID範囲[1]

ヒント〔設定のヒント〕

シード検出[1]

自動検出[1]

ふ

ファイアウォール

ネットワークアクセスの無効化[1]

ファイル

HAクラスタ[1]

HA設定[1]

HA用のレプリケーション[1]

ipnolookup.conf[1]

ldap.properties[1]

netmon.cmstr[1]

nms-cluster.properties[1]

nnmdatareplicator.conf[1]

oid_to_sym[1]

OLDsyslog.log[1]

ov.conf[1]

<resource_group>.cntl.log[1]

snmpout.txt[1]

syslog.log[1]

XML[1]

クラスタノードで更新されない[1]

システムタイプ[1]

レプリケーション[1]

ファイルシステムのタイプ〔HA設定〕[1]

フィルタ

デバイス[1]

フィルタリング

インタフェースグループ[1]

ノードグループ[1]

フェイルオーバー〔ディスク〕[1]

フェーズ[1]

フォーム

インタフェースグループ[1]

［インタフェースグループの設定］[1]

ノードグループ[1]

［ノードグループの設定］[1]

モニタリングの設定[1]、[2]

複数[1]

不合格

認証の削減[1]

プライベートIPアドレスの範囲[1]

プライマリクラスタノード[1]

プリンタ〔検出の概念〕[1]

フローモデル〔タスク〕[1]

プロトコル

SNMP[1]

アクティブ[1]

通信[1]

ポーリング[1]

プロファイル〔デバイス〕

概念[1]

へ

ページ[1]

ベストプラクティス

NNMi設定移動の準備[1]

オブジェクトグループ定義[1]

既存の設定を保存する[1]

再使用可能なノードグループ[1]

作成者属性[1]

順序属性[1]

順序番号の確認[1]

短いポーリング間隔[1]

変更

管理[1]

ネットワーク[1]

変数〔MIB II〕[1]

ほ

ポイント〔マウント〕[1]

包含〔ノードグループ〕[1]

方法

リストベース検出[1]

ルールベースの検出[1]

ポート[1]

ポート一覧[1]

ポーリング

開始[1]

間隔の計画作成[1]

設定の例[1]

チェックリスト[1]

調整〔ステータス〕[1]

パフォーマンスの評価[1]

プロトコル[1]

ホスト〔HA設定用の仮想〕

NNMi[1]

ホスト名〔HA用に変更する場合〕[1]

ホスト名の変更

NNMi[1]

保存

既存[1]

ボリュームグループ[1]、[2]、[3]

ま

マウントポイント[1]

待ち時間〔ネットワーク〕[1]

末端ノード〔検出の概念〕[1]

み

未接続インタフェース[1]

む

無効化

SNMP[1]

トラフィック[1]

無反応

ICMPへのIPv4Address[1]

め

メモリリソース[1]

メリット

リストベース検出[1]

ルールベース検出[1]

メンテナンスモード[1]

も

モデル

ユーザーインタフェース[1]

モニタリング

設定[1]

モニタリングの設定フォーム[1]

［モニタリングの設定］フォーム[1]、[2]

ステータスポーリングの調整[1]

説明[1]

ポーリングの種類と間隔の設定[1]

問題〔HAの起動〕

nmsdbmgr[1]

NNMi[1]

ゆ

ユーザーアカウント[1]

ユーザーインタフェースモデル[1]

ユーザーロール[1]

優先

SNMPのバージョン[1]

よ

要求〔SNMP/ICMP要求〕[1]

用語集

HA[1]

ら

ライセンス

限度[1]

ライセンスの追加[1]

り

リージョナルマネージャ[1]

リストア

スクリプト[1]

ファイルシステムだけ[1]

リストアの方針[1]

リストに基づいた検出[1]

リストベース検出

概要[1]

リセット

設定[1]

リソースグループ[1]

リソース〔システム〕[1]

リファレンスページ[1]

リモートNorthboundアプリケーション[1]

領域[1]

通信設定領域[1]

リリースノート[1]

る

ルーター

階層[1]

監視[1]

検出[1]

デフォルト[1]

ノードグループの定義[1]

ルール[1]

ルール〔自動検出〕

順序[1]

ルールベースの検出[1]

概要[1]

れ

例

SNMP情報[1]

アプリケーションフェイルオーバー[1]

ノードグループの設定[1]

ポーリング設定[1]

レイヤ2[1]

レイヤ3[1]

ろ

ローカルNorthboundアプリケーション[1]

ロール[1]

ログファイル〔HAクラスタ〕

設定[1]

論理ボリューム[1]、[2]、[3]

わ

ワークスペース

インタフェースグループ[1]

ステータスポーリングの設定[1]

ノードグループ[1]