JP1 Version 10　JP1/Cm2/Network Node Manager i　インストールガイド

操作書

3021-3-241-20

前書き

対象製品

適用OS：Windows Server 2008，Windows Server 2012

P-2942-82A4 JP1/Cm2/Network Node Manager i 10-50

P-2942-83A4 JP1/Cm2/Network Node Manager i Advanced 10-50

適用OS：Linux 6

P-8242-82A1 JP1/Cm2/Network Node Manager i 10-50

P-8242-83A1 JP1/Cm2/Network Node Manager i Advanced 10-50

適用OS：HP-UX (IPF)

P-1J42-82A1 JP1/Cm2/Network Node Manager i 10-50

P-1J42-83A1 JP1/Cm2/Network Node Manager i Advanced 10-50

適用OS：Solaris

P-9D42-82A1 JP1/Cm2/Network Node Manager i 10-50

P-9D42-83A1 JP1/Cm2/Network Node Manager i Advanced 10-50

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

Acrobatは，Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。

ActiveXは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

AMDは，Advanced Micro Devices,Inc.の商標です。

FirefoxはMozilla Foundationの登録商標です。

HP-UXは，Hewlett-Packard Development Company, L.P.のオペレーティングシステムの名称です。

（HP 9000コンピュータ上のHP-UXリリース10.20以降およびHP-UXリリース11.00以降（32ビットおよび64ビット両方の環境）は，すべてOpen Group UNIX 95製品です。）

Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Itaniumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

JBossおよびHibernate は，Red Hat, Inc.の登録商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Mozillaは，Mozilla Foundationの，米国およびその他の国における商標です。

Netscapeは，AOL Inc.の登録商標です。

OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

Oracleテクノロジー権利制限について

国防省連邦調達規則補足（DOD FAR Supplement）に従って提供されるプログラムは，「商用コンピュータソフトウェア」であり，ドキュメントを含む同プログラムの使用，複製および開示は，該当するOracle社のライセンス契約に規定された制約を受けるものとします。それ以外の場合，連邦調達規則に従って提供されるプログラムは「制限付きコンピュータソフトウェア」であり，ドキュメントを含む同プログラムの使用，複製および開示は，FAR 52.227-19「商業コンピュータソフトウェア−制限付き権利」（1987年6月）に規定された制約を受けるものとします。Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

すべてのSPARC商標は，米国SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC商標がついた製品は，米国Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。

UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

プログラムプロダクト「P-9D42-82A1，P-9D42-83A1」には，Oracle Corporationまたはその子会社，関連会社が著作権を有している部分が含まれています。

プログラムプロダクト「P-9D42-82A1，P-9D42-83A1」には，UNIX System Laboratories,Inc.が著作権を有している部分が含まれています。

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記

製品名

ActiveX

ActiveX(R)

Internet Explorer

Microsoft(R) Internet Explorer(R)

Windows(R) Internet Explorer(R)

Windows

Windows Server 2008

Windows Server 2008

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard

Windows Server 2008 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard

Windows Server 2012

Windows Server 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard

Windows Server 2012 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard

その他

この製品には，Apache Software Foundationで開発されたソフトウェアが含まれています。

（http://www.apache.org）

この製品には，Indiana University Extreme! Labで開発されたソフトウェアが含まれています。

（http://www.extreme.indiana.edu）

この製品には，The Legion Of The Bouncy Castleによって開発されたソフトウェアが含まれています。

（http://www.bouncycastle.org）

この製品には，Trantor Standard Systems Inc.によって開発されたソフトウェアが含まれています。

（http://www.trantor.ca）

発行

2014年9月　3021-3-241-20

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2012, 2014, Hitachi, Ltd.

Copyright (C) 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

This software and documentation are based in part on software and documentation under license from Hewlett-Packard Company.

変更内容

変更内容（3021-3-241-20）　JP1/Cm2/Network Node Manager i 10-50，JP1/Cm2/Network Node Manager i Advanced 10-50

追加・変更内容

変更個所

次の適用OSを追加した。

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard

−

Windows Server 2008以降では，リモートデスクトップからコンソールセッションにログインできないため，関連する記述を削除した。

2.2，表2-1，3.1.1

NNMi管理サーバーのインストール前チェックリストの説明を変更した。

表2-1

「NNMiをインストールする（Windowsの場合）」の説明に，次の項目を追加した。

インストール前チェックの実施およびインストール続行可否の確認

3.1.1

「NNMiをインストールする（UNIXの場合）」の説明に，次の項目を追加した。

インストール前チェックの実施およびインストール続行可否の確認

3.1.2

NNMiのインストール後に必要な作業として，次の項目を追加した。

言語環境を設定する（UNIXの場合だけ）

Java最大ヒープサイズを確認する

3.1.3(2)，3.1.3(3)

「ディスクドライブのセキュリティ設定（Windowsの場合）」の手順の説明を変更した。

付録A.1

新規インストール中に読み込むMIBに，次のMIBを追加した。

AX-BOOTMANAGEMENT-MIB

AX-DEVICE-MIB

AX-FLOW-MIB

AX-LOGIN-MIB

AX-NOTIFICATION

AX-OSPF-MIB

AX-OSPFV3-MIB

AX-QUEUE-MIB

AX-SMI-MIB

AX-STATS-MIB

AX-SYSTEM-MIB

AX-VRF-MIB

付録C

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルはJP1/Cm2/Network Node Manager iおよびJP1/Cm2/Network Node Manager i Advanced（以降，製品ごとに差異がない場合はNNMiと省略します）のインストールについて説明したものです。

なお，このマニュアルは各OS共通のマニュアルです。OSごとに差異がある場合は，本文中でそのつど内容を書き分けています。

対象読者

NNMiを使用してネットワークの分散管理システムの構築を検討および実現する方を対象としています。

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章と付録から構成されています。

第1章　NNMiの紹介

NNMiの紹介とインストール時に設定する項目について説明しています。

第2章　インストール前チェックリスト

NNMiをインストールする前に必要な準備作業について説明しています。

第3章　NNMiのインストールとアンインストール

NNMiのインストールとアンインストールについて説明しています。

第4章　NNMi入門

NNMiでネットワーク管理を始めるために必要な設定について説明しています。

付録A　インストール時の補足情報

NNMiインストール時の補足情報について説明しています。

付録B　インストールおよび初期スタートアップのトラブルシューティング

インストールおよび初期スタートアップのトラブルシューティングについて説明しています。

付録C　新規インストール中に読み込むMIB一覧

NNMiが新規インストール中に読み込むMIBを一覧で説明しています。

付録D　各バージョンの変更内容

各バージョンの変更内容について説明しています。

付録E　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報について説明しています。

付録F　用語解説

このマニュアルで使用する用語について説明しています。

1　NNMiの紹介

NNMiには，組織内のネットワークを正常に維持するために役立つツールセットが含まれています。NNMiを使用すると，ネットワークノード（スイッチおよびルータなど）を継続的に検出し，最新のネットワークトポロジを表現できます。NNMiでネットワークの状況を正常に維持するため，イベント相関処理や根本原因解析（RCA）を使用してネットワークの問題を特定する例外管理機能による問題の対応にも役立ちます。ほかのネットワーク管理ソフトウェアとは異なり，NNMiでは，動的な障害管理をサポートするために，洗練されたRCAアルゴリズムが，正確で，絶えず変化するネットワークトポロジの表示に適用されています。

1.1　このマニュアルについて

このマニュアルは，NNMiをインストールし，基本的なNNMiの設定を実行する際に役立ちます。このマニュアルには，単一のサーバーへのインストール手順，およびNNMiのインストール後すぐにクイックスタート設定ウィザードを使用する手順が含まれています。また，スパイラル検出プロセスを使用してネットワーク管理を開始する際に役立つ，簡単な手順についても説明しています。

このマニュアルでは，NNMiの初期セットアップに役立つ手順について説明しています。基本的なNNMiのプロセス（ネットワーク検出およびポーリングなど）の設定について詳細を理解すると，ネットワーク管理ソリューションの調整や拡張ができるようになり，統合的な管理戦略を実現できます。

このマニュアルは，それらの開始に役立つためにデザインされました。NNMiの使用に関する詳細は，NNMiヘルプを参照してください。NNMi設定のカスタマイズに関する詳細については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i セットアップガイド」を参照してください。

1.2　このマニュアルで使用する環境変数

このマニュアルでは，次のNNMi環境変数を使用して，ファイルやディレクトリの場所を参照します。デフォルト値は次のとおりです。実際の値は，NNMiのインストール中に行った選択内容によって異なります。

Windows

%NnmInstallDir%:<drive>:¥Program Files(x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥

%NnmDataDir%:<drive>:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥

UNIX

$NnmInstallDir:/opt/OV

$NnmDataDir:/var/opt/OV

Windowsシステムでは，NNMiインストールプロセスによってこれらの環境変数が作成されるので，いつでも使用できます。

UNIXシステムでは，これらの環境変数を使用する場合は手動で作成する必要があります。

そのほかのNNMi環境変数についてはマニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i セットアップガイド」を参照してください。

2　インストール前チェックリスト

ここでは，NNMiをインストールする前に必要な準備と確認方法について説明しています。

2.1　ハードウェアおよびソフトウェアを確認する

NNMiをインストールする前に，NNMiのリリースノートやマニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i セットアップガイド」に記載されているNNMiのハードウェアおよびソフトウェアに関する情報をお読みください。

2.2　インストール前のNNMi管理サーバー環境を準備する

NNMi管理サーバーとは，NNMiソフトウェアがインストールされているサーバーのことです。各NNMi管理サーバーは，64ビットマシンである必要があります。ハードウェア要件の詳細については，「2.1　ハードウェアおよびソフトウェアを確認する」を参照してください。

NNMi管理サーバーにNNMiをインストールする前に，表2-1のチェックリストでチェックを実施してください。

注意事項

NNMiのインストールや設定作業を行う前に，リモートデスクトップに次の設定を行ってください。なお，この設定を行うとWindowsの使用リソースが増加しますので，作業終了後に必要に応じて設定を元に戻してください。

設定個所

Windows Server 2008の場合

［管理ツール］＞［ターミナルサービス］＞［ターミナルサービス構成］

Windows Server 2008 R2の場合

［管理ツール］＞［リモート デスクトップ サービス］＞［リモート デスクトップ セッション ホストの構成］

Windows Server 2012以降の場合

［ローカル グループ ポリシー エディタ］※＞［コンピューターの構成］＞［管理用テンプレート］＞［Windowsコンポーネント］＞［リモート デスクトップ サービス］＞［リモート デスクトップ セッション ホスト］＞［一時フォルダ］

注※　［ローカル グループ ポリシー エディタ］は，スタート画面で「gpedit.msc」と入力して開くことができます。

設定内容

Windows Server 2008およびWindows Server 2008 R2の場合

「セッションごとに一時フォルダを使用する」と「終了時に一時フォルダを削除する」を無効（いいえ）に設定する。設定の変更をシステムに反映させるため，一度ログオフし，再度ログオンする。

Windows Server 2012以降の場合

「セッションごとの一時フォルダを使用しない」と「終了時に一時フォルダを削除しない」を有効に設定する。設定の変更をシステムに反映させるため，一度ログオフし，再度ログオンする。

表2‒1　NNMi管理サーバーのインストール前チェックリスト

チェック欄

（はい/いいえ）

NNMi管理サーバーの準備

NNMiをインストールするサーバーのホスト名は，RFCに準拠したホスト名にしてください。

ホスト名に使用できる文字は，英数字（A-Z，a-z，0-9），ハイフン（-），およびドメイン名を区切るドット（.）です。

RFCに準拠していないホスト名（例：アンダーバー（_）を含むホスト名）が設定されていると，NNMiコンソールの接続やコマンドの実行に失敗する場合があります。

NNMiをインストールするサーバーで，あらかじめ自ホストの名前解決ができること，およびlocalhostが127.0.0.1で名前解決できることを確認してください。

Windowsの場合

OSのシステムドライブがCドライブであることを確認してください。システムドライブがCドライブ以外の環境には，NNMiをインストールできません。

Windowsの場合

NNMiをインストールするディスクドライブやデータディレクトリを配置するディスクドライブに厳しいセキュリティ設定をしている場合，セキュリティの設定が必要になる場合があります。詳細については，「付録A.1　ディスクドライブのセキュリティ設定（Windowsの場合）」を参照してください。

Windowsの場合

8.3形式の短いファイル名を有効にする必要があります。無効になっている場合，次のコマンドを実行してください。

fsutil behavior set disable8dot3 0

また，インストールディレクトリに指定するディレクトリ，およびその上位ディレクトリの名前が8.3形式を満たさない場合，8.3形式の短いファイル名が設定されている必要があります。設定されていない場合，次のコマンドを実行して設定してください。

fsutil file setshortname ＜設定するディレクトリ名＞ ＜短いファイル名＞

Windowsの場合

SNMPサービスをチェックしてください。SNMP Serviceがインストールされている場合，このサーバーでSNMP Trap Serviceを無効にする必要があります。

対応Webブラウザをインストールして有効にします。「2.1　ハードウェアおよびソフトウェアを確認する」および「付録A.3　NNMiコンソール用のWebブラウザの有効化」を参照してください。

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）をお使いの場合，NNMi管理サーバーには，常に同じIPアドレスが割り当てられるように設定してください。

Windowsの場合

インストールパフォーマンスの向上のために，NNMiのインストールが完了するまで，ウイルス対策ソフトウェアを無効にしてください。

NNMiのインストールが完了したら，各ウイルス対策サービスを再起動してください。

Linuxの場合

LinuxサーバーにNNMiをインストールするためには，NNMiが必要とする次のライブラリファイルをインストールしておくことが必要です。また，それぞれの依存関係があるライブラリファイルについてもインストールしてください。

/lib64/libaio.so.1

/usr/lib/libstdc++.so.6

/usr/lib64/libXtst.so.6

/usr/lib64/libXi.so.6

詳細については，「付録A.4　Linuxへの必要なライブラリのインストール（Linuxの場合）」を参照してください。

NNMiが使用するすべてのポートが利用できることを確認するまで，NNMiをインストールしないでください。NNMiが使用するポート一覧やファイアウォールの通過方向は，マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i セットアップガイド」の「付録C　NNMiが使用するポートの一覧」を参照してください。

自ホストのIPアドレスとの通信をファイアウォールなどでブロックしないでください。

Windowsの場合

必ず日本語版で，ユーザーのロケールを日本語に設定して使用してください。日本語版以外のOSを使用し，ユーザーのロケールを日本語に設定して使用した場合，この製品は正常に動作しません。また，その逆に日本語版のOSを使用し，ユーザーのロケールを日本語以外にしてこの製品を使用しないでください。

HP-UXの場合

NNMi管理サーバーのロケールにja_JP.SJISまたはja_JP.eucJPを設定します。

Solarisの場合

NNMi管理サーバーのロケールにja_JP.PCKまたはja_JP.eucJPを設定します。

Linuxの場合

NNMi管理サーバーのロケールにja_JP.UTF-8を設定します。

古いバージョンのNNMをアンインストールしてもその設定情報が残っています。以前の古い情報は，古いバージョンのNNMのリリースノートを参照して，インストール前に削除しておくようにしてください。

Windowsの場合

この製品をインストールする前に，Windowsのサービス画面（［コントロール パネル］＞［管理ツール］＞［サービス］より起動される画面）が起動していないことを確認してください。起動している場合はサービス画面を閉じてください。

Windowsの場合

システム環境変数Pathに設定されている文字列の長さと次のディレクトリのパスの長さの和が950バイト以上になる場合，環境変数に1,024バイト以上の文字列を設定できるバージョンのOSであっても，この製品のインストールに失敗することがあります。

%NnmInstallDir%bin¥;

%NnmDataDir%shared¥nnm¥actions¥;

システム環境変数Pathに設定されている文字列を一時的に減らしてからインストールをしてください。インストール後はOSが扱える文字数の範囲内で，システム環境変数Pathに文字列を再度追加してもかまいません。

Windowsの場合

NNMiをデフォルト以外のパスにインストールする場合，インストールディレクトリとデータディレクトリの名称に使用できる文字は，英数字（A-Z，a-z，0-9），ハイフン（-），ピリオド（.），アンダーバー（_），半角スペース（ ）です。また，それぞれの絶対パスの最大長は60文字です。

Windowsの場合

<drive>:¥Documents and Settingsなど接合点を含むパスは指定しないでください。一時ファイルが削除されないなどの不具合が発生する場合があります。

Windowsの場合

環境変数%TEMP%と%TMP%の値が異なる環境に，NNMiをインストールすると，インストールに失敗することがあります。インストール前に環境変数%TEMP%と%TMP%の値が同じであることを確認してください。異なる場合は，%TEMP%と%TMP%に同じ値を設定してください。

Windowsの場合

環境変数に次の変数を設定しないでください。

・LANG

・LC_で始まるもの

ほかの製品でこれらの環境変数が設定されている場合は，この製品との共存ができない場合があります。これらの環境変数を設定したまま，NNMiをインストールすると，インストールに失敗する場合があります。

Windowsの場合

Windows Server 2008 R2またはWindows Server 2012以降にリモートデスクトップサービスのリモートデスクトップセッションホストがインストールされている場合は，NNMiをインストールする前に次の設定が必要です。

change user /installを実行してインストールモードに変更します。

設定の詳細はリモートデスクトップセッションホストのヘルプを参照してください。

Windows Server 2008の場合は，リモートデスクトップサービスのリモートデスクトップセッションホストをターミナルサーバーに読み替えてください。

Windowsの場合

NNMiをインストールするシステムに，OSの再起動が必要な変更をした場合は，NNMiをインストールする前にOSを再起動してください。

OSの再起動が必要な例として，次のレジストリ値が存在する場合があります。値が存在している場合，NNMiはインストールを中断することがあります。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Control¥Session Manager¥PendingFileRenameOperations

通常は，OSを再起動することでこのレジストリ値はなくなります。

Windowsの場合

NNMiはインストールおよびアンインストール時に，%TEMP%ディレクトリを最大500MB使用します。ディスク容量が不足していると，インストールやアンインストールが失敗する場合があります。

UNIXの場合

NNMiはインストールおよびアンインストール時に，/tmpディレクトリを最大1GB使用します。ディスク容量が不足していると，インストールやアンインストールが失敗する場合があります。

Windowsの場合

インストール作業中は，［管理ツール］＞［ターミナルサービス］＞［ターミナルサービス構成］（Windows Server 2008 R2の場合，［管理ツール］＞［リモート デスクトップ サービス］＞［リモート デスクトップ セッション ホストの構成］）の「セッションごとに一時フォルダを使用する」と「終了時に一時フォルダを削除する」を「無効」（いいえ）にしてください。設定の変更をシステムに反映させるため，一度ログオフし，再度ログオンしてください。

Windows Server 2012以降の場合，［ローカル グループ ポリシー エディタ］＞［コンピューターの構成］＞［管理用テンプレート］＞［Windows コンポーネント］＞［リモート デスクトップ サービス］＞［リモート デスクトップ セッション ホスト］＞［一時フォルダ］の「セッションごとの一時フォルダを使用しない」と「終了時に一時フォルダを削除しない」を「有効」にしてください。設定の変更をシステムに反映させるため，一度ログオフし，再度ログオンしてください。

UNIXの場合

この製品を再インストールした場合は，NNMiを前提としているほかのアプリケーションについても再インストールおよびそれに伴う各種設定をしてください。

UNIXの場合

この製品を前提とするアプリケーションのインストールは，この製品のインストール後の環境設定が終了してから行ってください。また，アプリケーションをインストールする際は，必ずovstopコマンドを実行してから行ってください。

UNIXの場合

Hitachi PP Installerが実行されているターミナルウィンドウのサイズは，NNMiインストール中は変更しないでください。インストール中にウィンドウサイズを変更すると，NNMiが正常にインストールできない場合があります。

HP-UXの場合

カーネル設定（/usr/sbin/smhで確認）を行う必要があります。「Kernel Configuration/Tunables」セクションでカーネルパラメータを設定します。

・nprocに50を加算します。最小値は300です。

・max_thread_proc が2048未満の場合，2048を設定します。

・nkthreadが10000未満の場合，10000を設定します。

・ovjbossのヒープが確保できるように，必要に応じてfilecache_maxを調整します。ovjbossのヒープとして最低限必要なサイズは，リリースノートの「4.　メモリ所要量およびディスク占有量」の「Javaヒープサイズ」を参照してください。

Linuxの場合

NNMiでは，UDPの受信バッファに8MB，送信バッファに2MB必要です。

バッファ用に確保されているメモリ容量の設定を変更するには，/etc/sysctl.confファイルを編集して，次のエントリを追加してください。

# NNM settings for UDP receive and send buffer sizes

net.core.rmem_max = 8388608

net.core.wmem_max = 2097152

/etc/sysctl.confファイルの編集後にOSを再起動するか，/sbin/sysctl -pコマンドを実行して変更を反映させてください。

Linuxの場合

kernel.shmmaxの値が小さ過ぎる場合があります。この場合，/etc/sysctl.confファイルを編集して次のエントリを追加してください。推奨する値は64GBです。

# NNM settings for embedded database

kernel.shmmax = 68719476736

kernel.shmmaxの値を設定する場合は，/etc/sysctl.confファイルの編集後にOSを再起動するか，/sbin/sysctl -pコマンドを実行して変更を反映させてください。

Solarisの場合

NNMiでは，UDPの受信バッファに8MB，送信バッファに2MBが必要になります。

UDPのメモリ割り当てを変更する場合には，次のコマンドを実行してください。

ndd -set /dev/udp udp_max_buf 8388608

システムの再起動後もUDPのメモリ割り当ての変更を有効にする場合，システム起動スクリプトを作成します。

（設定例）

/etc/init.d/nddファイルを作成します。

[nddファイルの例]

#!/bin/sh

ndd -set /dev/udp udp_max_buf 8388608

ファイルの権限を設定します。

chmod 0744 /etc/init.d/ndd

chown root:sys /etc/init.d/ndd

ランレベル3でNNMiサービスを起動する場合，/etc/rc3.d/S70nddファイルを作成します。

cd /etc/init.d

ln ndd /etc/rc3.d/S70ndd

Solarisの場合

NNMiは共有メモリを使用します。物理メモリの値に応じて，次のように設定してください。

物理メモリが8GB未満の場合は，共有メモリに1GBを確保してください。

物理メモリが8GB以上16GB未満の場合は，共有メモリに2GBを確保してください。

物理メモリが16GB以上24GB未満の場合は，共有メモリに3GBを確保してください。

物理メモリが24GB以上の場合は，共有メモリに5GBを確保してください。

project.max-shm-memoryに設定する場合は，user.rootプロジェクトとsystemプロジェクトの両方に値を設定してください。

project.max-shm-memoryに5GBを設定する例を次に示します。

prctl -n project.max-shm-memory -v 5368709120 -r -i project user.root

projmod -a -K "project.max-shm-memory=(priv,5368709120,deny)" user.root

prctl -n project.max-shm-memory -v 5368709120 -r -i project system

projmod -a -K "project.max-shm-memory=(priv,5368709120,deny)" system

システム起動時にNNMiサービスが自動起動するよう設定する場合は，システム起動時に/etc/init.d/netmgtが実行されます。この実行の前に，systemプロジェクトに対する設定が反映されるようにしてください。

Solarisの場合

セマフォ数を256に増やす必要があります。project.max-sem-idsに設定する場合は，user.rootプロジェクトとsystemプロジェクトの両方に値を設定してください。

project.max-sem-idsに設定する例を次に示します。

prctl -n project.max-sem-ids -v 256 -r -i project user.root

projmod -a -K "project.max-sem-ids=(priv,256,deny)" user.root

prctl -n project.max-sem-ids -v 256 -r -i project system

projmod -a -K "project.max-sem-ids=(priv,256,deny)" system

システム起動時にNNMiサービスが自動起動するよう設定する場合は，システム起動時に/etc/init.d/netmgtが実行されます。この実行の前に，systemプロジェクトに対する設定が反映されるようにしてください。

Solarisの場合

useraddコマンドによってユーザーを作成した場合，デフォルトでは/home/<ユーザー名>がホームディレクトリになります。

しかし，Solarisのデフォルトの設定では，/homeにディレクトリを作成できません。

/homeにディレクトリを作成できない環境になっている場合，useraddコマンドのデフォルトのホームディレクトリをディレクトリが作成できる場所に変更します。

デフォルトのホームディレクトリを/export/home/<ユーザー名>に変更する例を，次に示します。

# /usr/sbin/useradd -D -b /export/home

Solarisの場合

NNMiをバージョンアップする場合，バージョンアップ前にnmsdbmgrユーザーのホームディレクトリを確認します。

ホームディレクトリを確認するコマンドの例を次に示します。

#/usr/bin/finger nmsdbmgr

nmsdbmgrユーザーのホームディレクトリが/home/nmsdbmgrなど，作成できないディレクトリである場合，作成できるディレクトリにホームディレクトリを変更します。

nmsdbmgrユーザーのホームディレクトリを/export/home/nmsdbmgrに変更する例を，次に示します。

#/usr/sbin/usermod -d /export/home/nmsdbmgr nmsdbmgr

2.3　DNS設定を確認する

NNMiは，ドメインネームシステム（DNS）を使用してホスト名とIPアドレスの関係を判断します。これによって，自動検出が有効になっている場合は，大量の名前解決要求が行われることがあります。

名前解決要求を解決する際に長時間にわたる遅延を防ぐようDNSサーバーが正しく設定されていることを確認します。NNMiの名前解決要求に応答するDNSサーバーが，次の機能を備えている必要があります。

DNSサーバーは，権限サーバーであり，DNS要求を転送しません。

DNSサーバーには，ホスト名からIPアドレスへの，およびIPアドレスからホスト名への一貫したマッピング情報があります。

ネットワーク内で複数のDNSサーバーが使用される場合，それらのサーバーはすべての名前解決要求に矛盾がないように応答する必要があります。

注意事項

ラウンドロビンDNS（Webアプリケーションサーバーの負荷分散に使用される）では，任意のホスト名が時間の経過に伴って異なるIPアドレスにマップされるおそれがあります。

参考

nslookupの応答時間を改善するには，セカンダリDNSサービスをNNMi管理サーバーまたはNNMi管理サーバーと同一のサブセット内の別のシステムに配置します。そして，プライマリDNSサービスの情報をミラーリングするように，このセカンダリDNSサービスを設定してください。また，小規模な環境では，DNSの代わりに次のファイルを使用する設定方法もあります。

Windowsの場合

%SystemRoot%¥system32¥drivers¥etc¥hosts

UNIXの場合

/etc/hosts

NNMi管理サーバー上で，使用している環境に対して次が適切に設定されているかを確認します。

オペレーティングシステムの設定によって，hostsファイルが優先されます。hostsファイルに最低限次の2つのエントリが含まれていることを確認します。

127.0.0.1 localhost

<NNMi管理サーバーのIPアドレス>＜NNMi管理サーバー名＞

NNMi管理サーバーのIPアドレスは，NNMi管理サーバーのFQDNのIPアドレスです。NNMi管理サーバー名は，インストール時に設定されたNNMi管理サーバーの正式な完全修飾ドメイン名（FQDN）です。

Windowsの場合

NNMi管理サーバーが使用するすべてのDNSサーバーに，ホスト名からIPアドレスへの，およびIPアドレスからホスト名への一貫したマッピング情報があることを確認してください。

UNIXの場合

nslookup検索が，nsswitch.confファイルで設定されているnslookupコマンド検索順序に適合することを確認してください。

また，認識されているすべてのDNSサーバーに，ホスト名からIPアドレスへの，およびIPアドレスからホスト名への一貫したマッピング情報があることを確認してください。

ネットワークドメイン内のDNSの設定に問題がある（適切に解決されないホスト名やアドレスがある）ことがわかっている場合は，重要ではないデバイスが対象のnslookup要求を避けるように設定します。これを行う利点は次のとおりです。

スパイラル検出の速度向上

NNMiが引き起こすネットワークトラフィックの最小化

NNMiが問題のあるデバイスを識別するには，NNMiの検出を設定する前に次の2つのファイルを作成します。NNMiは，これらのファイルで識別されたホスト名またはIPアドレスのDNS要求を発行しません。

hostnolookup.conf（完全修飾ドメイン名またはホスト名のグループを識別するワイルドカードを入力）

ipnolookup.conf（IPアドレスまたはIPアドレスのグループを識別するワイルドカードを入力）

ファイルを作成するには，テキストエディタを使用します。ファイルをNNMi管理サーバー上の次の場所に配置します。

Windowsの場合

%NnmDataDir%shared¥nnm¥conf¥

%NnmDataDir%は，インストール時に指定するデータディレクトリです。

UNIXの場合

/var/opt/OV/shared/nnm/conf/

2.4　NNMiクイックスタート設定ウィザードを使用するための準備をする

インストール後にクイックスタート設定ウィザードを起動すると，制限された環境（またはテスト環境）に対して，NNMiを設定できます。このウィザードを使用する場合は，表2-2のチェックリストでチェックを実施してください。

表2‒2　NNMiクイックスタート設定ウィザードのインストール前チェックリスト

チェック欄

（はい/いいえ）

初期環境設定の事前準備

自動検出でのIP設定範囲を決定します※。ライセンス数（管理ノード数）に関する情報は，「3.3　NNMiのライセンスを取得する」を参照してください。

検出シードのIPアドレスを決定します。シードの詳細については，「3.2　クイックスタート設定ウィザードを使用する」の「検出シードおよび自動検出ルールについて」を参照してください。

検出領域内のノードの読み取り専用SNMPコミュニティ文字列を，ネットワーク管理者から取得します。

NNMi管理者アカウントのユーザー名とパスワードを決定します。

注※

ネットワークアドレス変換（NAT）を使用した結果，重複するIPアドレスを含むネットワークでエリアを管理する場合は，クイックスタートウィザードで検出する1つのアドレスドメイン（重複しないアドレス）を選択します。次に，NNMiヘルプの「NAT環境内で重複するアドレス」またはマニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i セットアップガイド」の「NAT環境の重複IPアドレスの管理」を参照してください。

3　NNMiのインストールとアンインストール

ここでは，NNMiのインストールとアンインストールについて説明します。また，インストール後の設定方法やライセンスの取得方法についても記載しています。インストールについての情報は，リリースノートにも記載されています。併せてご覧ください。

3.1　NNMiをインストールする

Windowsの場合

ウイルス対策ソフトウェアの無効化も含めて，インストール前のチェックリストが完了していることを確認してください（「2.　インストール前チェックリスト」を参照）。

UNIXの場合

インストール前のチェックリストが完了していることを確認してください（「2.　インストール前チェックリスト」を参照）。

NNMiをバージョンアップ（修正版の適用を含む）する場合の手順については，リリースノートを参照してください。

3.1.1　NNMiをインストールする（Windowsの場合）

WindowsシステムにNNMiを新規でインストールする手順を次に示します。

注意事項

NNMiのインストールや設定作業を行う前に，リモートデスクトップに次の設定を行ってください。なお，この設定を行うとWindowsの使用リソースが増加しますので，作業終了後に必要に応じて設定を元に戻してください。

設定個所

Windows Server 2008の場合

［管理ツール］＞［ターミナルサービス］＞［ターミナルサービス構成］

Windows Server 2008 R2の場合

［管理ツール］＞［リモート デスクトップ サービス］＞［リモート デスクトップ セッション ホストの構成］

Windows Server 2012以降の場合

［ローカル グループ ポリシー エディタ］※＞［コンピューターの構成］＞［管理用テンプレート］＞［Windows コンポーネント］＞［リモート デスクトップ サービス］＞［リモート デスクトップ セッション ホスト］＞［一時フォルダ］

注※　［ローカル グループ ポリシー エディタ］は，スタート画面で「gpedit.msc」と入力して開くことができます。

設定内容

Windows Server 2008およびWindows Server 2008 R2の場合

「セッションごとに一時フォルダを使用する」と「終了時に一時フォルダを削除する」を無効（いいえ）に設定する。設定の変更をシステムに反映させるため，一度ログオフし，再度ログオンする。

Windows Server 2012以降の場合

「セッションごとの一時フォルダを使用しない」と「終了時に一時フォルダを削除しない」を有効に設定する。設定の変更をシステムに反映させるため，一度ログオフし，再度ログオンする。

NNMiをインストールするシステムに，管理者権限を持つユーザーでログオンする。

UACが有効な場合，ビルトインAdministrator以外のユーザーでは，管理者への昇格が必要です。

NNMiの媒体をドライブにセットする。

HITACHI総合インストーラの画面が表示されます。

HITACHI総合インストーラの指示に従って，インストールを開始する。

インストーラの指示に従って情報を入力する。

デフォルト値を使用する場合は，値を入力しないで，［Enter］キーを押してください。デフォルト値は，角括弧"[ ]"で囲まれた値です。

NNMi WebサーバーのHTTPポート番号の指定

NNMiにアクセスするためのNNMi WebサーバーのHTTPポート番号を入力します。ほかのプログラムが使用していないポート番号を入力してください。デフォルト値は80です。

（入力例）

** Network Node Manager i Installer **
* Starting NNMi  installation.
* Enter default port for HTTP server =>
* [80]
8004[図データ]

インストールディレクトリの指定

NNMiのプログラムをインストールするディレクトリを入力します。デフォルト値は，次のとおりです。

<drive>:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥

（入力例）

* Enter program install directory =>
* [C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥]
C:¥Hitachi¥Cm2NNMi¥[図データ]

注意事項

NNMiは32ビット互換プログラムを含むため，64ビットシステム上の<drive>:¥Program Files¥にインストールすることはできません。

<drive>:¥Program Files (x86)¥にインストールすることをお勧めします。

データディレクトリの指定

NNMiの設定ファイルやデータベース，ログファイルなどのデータを格納するディレクトリを入力します。デフォルト値は，次のとおりです。

<drive>:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥

（入力例）

* Enter program data directory =>
* [C:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥]
D:¥NNMiData¥[図データ]

入力内容の表示およびインストール開始可否の確認

上記3つの入力内容が表示されるので，入力内容に問題がなくインストールを開始する場合は「yes」を，入力内容を変更したい場合は「no」を入力します。

（入力例）

* port : 80
* install directory : C:¥Hitachi¥Cm2NNMi¥
* data directory : D:¥NNMiData¥
* Do you start installation with above settings you entered ? (yes/no)
* If you need to change the settings, please enter no.
yes[図データ]

インストール前チェックの実施およびインストール続行可否の確認

インストールが開始すると，初めにインストール前チェック処理が実施されます。

参考

インストール前チェックでは，「表2-1　NNMi管理サーバーのインストール前チェックリスト」に記載されている項目を確認するため，NNMiが使用するポートが利用できるかをチェックします。

NNMiが使用するすべてのポートが利用できることを確認するまで，NNMiをインストールしないでください。NNMiが使用するポート一覧やファイアウォールの通過方向は，マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i セットアップガイド」の「付録C　NNMiが使用するポートの一覧」を参照してください。

このインストール前チェックに問題がなければ，そのままインストールを続けます。

インストール前チェックに問題がある場合，インストーラは問題内容を出力し，インストールを続けるかユーザーに確認します。インストールを続ける場合は「yes」，インストールを終了する場合は「no」を入力してください。

（インストール前チェックに問題があった場合の入力例）

* Starting NNMi Precheck ...
* TCP Port: [443] is used.
* UDP Port: [162] is used.
* NNMi Precheck result: NG
* There are some problem(s) with the settings.
* Do you want to continue NNMi installation ? (yes/no)
* If you enter no, the installation will stop.
no[図データ]

注意事項

それぞれの入力の際には［Ctrl+z］を入力しないでください。［Ctrl+z］を入力するとインストールを中断します。インストールが中断した場合はインストール手順3から再開してください。

また，インストールは数十分掛かることがありますが，途中でインストールを中断しないでください。中断した場合，不正な状態となり，通常の手段では再インストールできなくなるおそれがあります。

インストール前チェックの結果が「OK」になっても，インストールの成功を保証するものではありません。このため，「2.　インストール前チェックリスト」を参照し，インストール前のチェックリストが完了していることを確認してください。

NNMiのコマンドを実行する場合，インストール完了後に開いたコマンドプロンプト画面を使ってください。インストール前から開いている画面ではNNMiの環境変数などが設定されていないため，正しく動作しません。

3.1.2　NNMiをインストールする（UNIXの場合）

UNIXシステムにNNMiを新規でインストールする手順を次に示します。

NNMiをインストールするシステムに，root権限を持つユーザーでログインする。

ロケールを設定する。

環境変数「LC_ALL」に，サポート対象のロケールを設定します。

HP-UXの場合

# LC_ALL=ja_JP.SJIS または # LC_ALL=ja_JP.eucJP

# export LC_ALL

Solarisの場合

# LC_ALL=ja_JP.PCK または # LC_ALL=ja_JP.eucJP

# export LC_ALL

Linuxの場合

# LC_ALL=ja_JP.UTF-8

# export LC_ALL

NNMiの媒体をドライブにセットし，ドライブをマウントする。

ドライブのマウント方法については，NNMiのリリースノートや，OSのマニュアルを参照してください。

Hitachi PP Installerを起動する。

次のコマンドを実行します。<mount_dir>はドライブのマウントディレクトリを示します。

HP-UXの場合

# /<mount_dir>/IPFHPUX/setup /<mount_dir>

Solarisの場合

# /<mount_dir>/SOLARIS/setup /<mount_dir>

Linuxの場合

# /<mount_dir>/X64LIN/setup /<mount_dir>

Hitachi PP Installerの起動方法の詳細は，NNMiのリリースノートを参照してください。

Hitachi PP Installerの起動画面で「I」を入力し，インストールできるソフトウェアの一覧を表示する。

カーソルを「JP1/Cm2/Network Node Manager i」に移動させ，スペースキーで選択し，「I」を入力する。

インストールを続行するか確認するメッセージが表示されます。

「y」または「Y」を入力する。

インストーラの指示に従って情報を入力する。

デフォルト値を使用する場合は，値を入力しないで［Enter］キーを押してください。デフォルト値は，角括弧"[ ]"で囲まれた値です。

NNMi WebサーバーのHTTPポート番号の指定

NNMiにアクセスするためのNNMi WebサーバーのHTTPポート番号を入力します。ほかのプログラムが使用していないポート番号を入力してください。デフォルト値は80です。

（入力例）

** Network Node Manager i Installer **
* Starting NNMi  installation.
*Enter default port for HTTP server
* [80]
8004[図データ]

入力内容の表示およびインストール開始可否の確認

上記の入力内容が表示されるので，入力内容に問題がなくインストール開始する場合は「yes」を，入力内容を変更したい場合は「no」を入力します。

（入力例）

* port : 80
* Do you start installation with above settings you entered ? (yes/no)
* If you need to change the settings, please enter no.
yes[図データ]

インストール前チェックの実施およびインストール続行可否の確認

インストールが開始すると，初めにインストール前チェック処理が実施されます。

参考

インストール前チェックでは，「表2-1　NNMi管理サーバーのインストール前チェックリスト」に記載されている項目を確認するため，NNMiが使用するポートが利用できるかをチェックします。

NNMiが使用するすべてのポートが利用できることを確認するまで，NNMiをインストールしないでください。NNMiが使用するポート一覧やファイアウォールの通過方向は，マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i セットアップガイド」の「付録C　NNMiが使用するポートの一覧」を参照してください。

このインストール前チェックに問題がなければ，そのままインストールを続けます。

インストール前チェックに問題がある場合，インストーラは問題内容を出力し，インストールを続けるかユーザーに確認します。インストールを続ける場合は「yes」，インストールを終了する場合は「no」を入力してください。

（インストール前チェックに問題があった場合の入力例）

* Starting NNMi Precheck ...
* TCP Port: [443] is used.
* UDP Port: [162] is used.
* NNMi Precheck result: NG
* There are some problem(s) with the settings.
* Do you want to continue NNMi installation ? (yes/no)
* If you enter no, the installation will stop.
no[図データ]

注意事項

インストールは数十分掛かることがありますが，途中でインストールを中断しないでください。中断した場合，不正な状態となり，通常の手段では再インストールできなくなるおそれがあります。

インストール前チェックの結果が「OK」になっても，インストールの成功を保証するものではありません。このため，「2.　インストール前チェックリスト」を参照し，インストール前のチェックリストが完了していることを確認してください。

3.1.3　インストール終了後の作業

NNMiのインストール後に必要な作業を説明します。OSの種類に関わらず実施してください。

(1)　NNMiのシステムアカウントのパスワードを設定する

NNMiコンソールに最初にサインインするためのアカウントのパスワードを設定します。パスワードの設定には，nnmchangesyspw.ovplスクリプトを使用します。nnmchangesyspw.ovplスクリプトを引数なしで実行し，メッセージに従ってパスワードを登録してください。

参考

システムアカウントは，インストールプロセスで作成する特別な管理者アカウントです。NNMiコンソールへ最初にサインインするときに使用します。NNMiコンソールで管理者ロールのユーザーを作成したあとは，通常は使用しません。システムアカウントはインストール終了後も有効ですが，コマンドラインの実行や復旧目的にだけ使用されます。システムパスワードの設定または変更方法については，「付録A.5　システムアカウントのパスワードの設定」を参照してください。

(2)　言語環境を設定する（UNIXの場合だけ）

OSの設定などによっては，マシンのリブート時にovstartコマンドがLANG=Cで自動的に起動される場合があります。この場合，バックグラウンド・プロセスでは英語のメッセージが出力されます。英語のメッセージの出力を回避するためには，システム起動時にovstartコマンドがサポートしているロケールで起動されるように，次の設定を行います。

HP-UXの場合

/sbin/init.d/HPSwNnm500ファイル中の$OVHOME/bin/ovstart && echo "ovstart ¥c"の前に次のどちらかを追加します。

LANG=ja_JP.SJIS
export LANG

または

LANG=ja_JP.eucJP
export LANG

Solarisの場合

/etc/init.d/netmgtファイル中の$SU_CMD /opt/OV/bin/ovstartの前に次のどちらかを追加します。

LANG=ja_JP.eucJP
export LANG

または

LANG=ja_JP.PCK
export LANG

Linuxの場合

/etc/init.d/netmgtファイル中の/opt/OV/bin/ovstartの前に次の2行を追加します。

LANG=ja_JP.UTF-8
export LANG

(3)　Java最大ヒープサイズを確認する

インストール中に，物理メモリに応じてJava最大ヒープサイズ（-Xmx）の値が自動的に設定されます。リリースノートの「4.　メモリ所要量およびディスク占有量」および「9.1 システム」を参考にして，-Xmxの値を見直してください。監視対象の規模に変更があった場合も，同様に見直してください。

(4)　NNMiサービスを開始する

ovstartコマンドを実行して，NNMiサービスを開始します。

(5)　管理者ロールのアカウントを作成する

NNMiコンソールにサインインして，管理者ロールのアカウントを作成します。

NNMiサインイン用ウィンドウを表示する。

Webブラウザのアドレス入力用のウィンドウに次のURLを入力します。

http://<fully_qualified_domain_name>:<port>/nnm/

<fully_qualified_domain_name>は，NNMi 管理サーバーの完全修飾ドメイン名を表し，<port>は，インストール中に設定したNNMi WebサーバーのHTTPポート番号を表します。

システムアカウントのユーザー名とパスワードを入力し，サインインボタンをクリックする。

ユーザー名：system

パスワード：「(1)　NNMiのシステムアカウントのパスワードを設定する」で作成したシステムアカウントのパスワード

ユーザーアカウントを作成する。

NNMiコンソールの［設定］ワークスペース＞［セキュリティ］＞［ユーザーアカウント］＞［新規作成］アイコンをクリックします。名前とパスワードを入力してから，［保存して閉じる］アイコンをクリックしてユーザーアカウントを保存します。詳細については，NNMiヘルプの「ユーザー アカウントを設定する（［ユーザー アカウント］フォーム）」を参照してください。

注意事項

名前，パスワード共に，1〜40文字までが入力できます。使用できる文字は，英数字（A-Z，a-z，0-9），アンダーバー（_），半角スペース（ ）です。

ユーザーアカウントに管理者ロールを割り当てる。

NNMiコンソールの［設定］ワークスペース＞［セキュリティ］＞［ユーザー アカウントのマッピング］＞［新規作成］アイコンをクリックし，次の項目を指定します。

ユーザーアカウント：手順3で作成したユーザーアカウント

ユーザーグループ：NNMi管理者

［保存して閉じる］アイコンをクリックしてマッピングを保存します。詳細については，NNMiヘルプの「ユーザーアカウントマッピングタスク」を参照してください。

注意事項

ユーザーグループは新規に作成しないで，デフォルトのユーザーグループから選択してください。

3.2　クイックスタート設定ウィザードを使用する

この項では，NNMiの基本的な設定タスクについて説明します。これらのタスクは，必ずNNMiをインストールしたあとに行ってください。クイックスタート設定ウィザードで設定できる項目は非常に少ないため，NNMiで監視を始めるために必要なすべての設定を行うことはできません。通常は，NNMiコンソールから設定を行うことを推奨します。詳細は，マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i セットアップガイド」を参照してください。次のような初期設定（例えばテスト環境）では，クイックスタート設定ウィザードを使用することもできます。

SNMPコミュニティ文字列の設定

限られた範囲のネットワークノードの検出

ネットワークアドレス変換（NAT）を使用した結果，重複するIPアドレスを含むネットワークでエリアを管理する場合は，クイックスタートウィザードで検出する1つのアドレスドメイン（重複しないアドレス）を選択します。次に，NNMiヘルプの「NAT環境内で重複するアドレス」またはマニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i セットアップガイド」の「NAT環境の重複IPアドレスの管理」を参照してください。

初期管理者アカウントの設定

注意事項

クイックスタート設定ウィザードを使用して，SNMPバージョン3（SNMPv3）の設定を完了させることはできません。SNMPv3を使用して監視するデバイスがある場合は次を実行します。

NNMiコンソールを開く。

［設定］ワークスペースの［通信の設定］を選択する。

SNMPv3設定を完了する。

初期設定が完了したあとは，NNMiコンソールを使って，ネットワークトポロジへのノードの追加や監視の設定のような，追加の設定タスクを行うことができます。詳細については，NNMiヘルプを参照してください。

参考

検出シードおよび自動検出ルールについて

検出シードとは，NNMiによるネットワークトポロジの検出を助けるためのノードです。例えば，監視環境内のコアルータなどがシードになります。各シードは，IPアドレスまたはホスト名によって識別されます。NNMiヘルプの「自動検出ルールを設定する」を参照してください。

シードとして指定したデバイスが，追加検出の開始ポイントとなるように検出を設定するには，自動検出ルールを作成して設定してください。NNMiヘルプの「検出シードを指定する」を参照してください。

シードとして指定したデバイスだけが検出されるように検出を設定するには，自動検出ルールを作成しないでください。

検出プロセスの概要については，NNMiヘルプの「スパイラル検出の動作原理」を参照してください。

インストールプロセスが完了したあとで，次の手順でクイックスタート設定ウィザードを起動する。

クイックスタート設定ウィザードは，インストール後すぐに実行する必要があります。クイックスタート設定ウィザードを手動で起動するには，次のURLにアクセスします。

http://<fully_qualified_domain_name>:<port>/quickstart/

<fully_qualified_domain_name>はNNMi管理サーバーの完全修飾ドメイン名で，<port>はインストール時に設定したポート番号です。

使用しているNNMi管理サーバーに複数のドメイン名がある場合は，NNMiでは，インストール時にその中から1つを選択します。NNMiが使用している完全修飾ドメイン名を判断するには，nnmofficialfqdn.ovplスクリプトを実行します。詳細については，nnmofficialfqdn.ovplリファレンスページを参照してください。

NNMiクイックスタート設定ウィザードが，Webブラウザのウィンドウで開きます。

次のようにログインする。

ユーザー名：system

パスワード：「3.1.3　インストール終了後の作業」の「(1)　NNMi のシステムアカウントのパスワードを設定する」で作成したシステムアカウントのパスワードです。

［コミュニティ文字列の設定］ページで，検出範囲内にあるノードのどれかのコミュニティ文字列を入力し，［追加］をクリックする。

参考

NNMiは，コミュニティ文字列を，既知のデバイスと自動的に照合します。特定のデバイスと各コミュニティ文字列の関連づけを，手動で行う必要はありません。

［SNMPコミュニティ文字列］のリストに，検出範囲内のすべてのノードのコミュニティ文字列が含まれるまで手順3を繰り返し，［次へ］をクリックする。

ここで追加したSNMPコミュニティ文字列が，NNMiデータベースに保存されます。NNMiコンソールでは，SNMPコミュニティ文字列は，［通信の設定］フォームの［デフォルトのSNMPv1/v2コミュニティ文字列］タブに表示されます。

［自動検出ルールの設定］ページで，既存のルール名と［含まれるIPアドレス範囲］との関連づけを行う。検出規則のためのIPアドレス範囲を入力し，［次へ］をクリックする。

次は，有効なIPアドレス範囲の例です。

10.1.1.*

10.1.1.1-99

10.10.50-55.*

10.1-7.1-9.1-9

［シードの設定］ページで，ネットワークに検出シードの情報を入力し，［追加］をクリックする。そのあと，［次へ］をクリックする。

検出シードを，IPアドレスまたは完全修飾ドメイン名の形式で入力します。これらシードで示されたネットワークデバイスによって，NNMiのスパイラル検出プロセスがネットワークを検出できるようになります。

参考

コマンドラインから，nnmloadseeds.ovplコマンドを使用してシードをロードできます。詳細については，nnmloadseeds.ovplリファレンスページを参照してください。

［シードテストの結果］ページで，通信テストの結果を確認する。

手順3で特定したコミュニティ文字列では，どのシードノードにも到達できない場合には，［前へ］をクリックし，［コミュニティ文字列の設定］ページまで戻ってください。コミュニティ文字列を修正してから，［次へ］をクリックします。

すべてのノードに到達できるまで，手順7を繰り返したら，［次へ］をクリックする。

［管理者アカウントの設定］ページで，NNMiソフトウェアを管理する新規アカウントのユーザー名を入力し，パスワードを設定して［次へ］をクリックする。

［要約］ページで，指定した情報を確認し，次のどちらかを実行する。

設定の変更を行う場合は，［前へ］をクリックします。

現在の設定を使用する場合，［コミット］をクリックします。

［ウィザードは終了しました］ページで，ネットワークの一部を検出するためにNNMiを正常に設定したことが表示されたら，次のどちらかを実行する。

戻ってもう一度実行する場合は，［前へ］をクリックします。

NNMiコンソールユーザーインタフェースを起動する場合は，［UIを起動］をクリックします。NNMiの使用を開始するには，「4.　NNMi入門」を参照してください。

参考

Windowsの場合，インストール後，ウイルス対策ソフトウェアを再起動します。

3.3　NNMiのライセンスを取得する

恒久ライセンスキーをインストールしていない場合は，NNMi製品には，NNMiのインストール後60日間有効な一時試用ライセンスキーが含まれています。できるだけ早く，恒久ライセンスキーを入手し，インストールしてください。

3.3.1　恒久ライセンスキーのインストールを準備する

一時試用ライセンスでは，250ノードまでの制限が付けられています。一時試用ライセンスキーでNNMiを実行している場合，恒久ライセンスでサポートできる数以上のノードを管理できる場合があります。しかし恒久ライセンスが有効になると，NNMiはライセンスされている数まで自動的に管理対象ノードを減少します。

管理対象から除外するノードをご自身で決定する場合は，新規ライセンスキーをインストールする前に，重要でないノードをNNMiコンソールを使用して削除してください。

(1)　ライセンスの種類および管理対象ノードの数の確認

現在，NNMiが使用しているライセンスの種類を確認するには，次の手順に従います。

NNMiコンソールで，［ヘルプ］＞［Network Node Manager iについて］の順にクリックする。

［Network Node Manager iについて］ウィンドウで，［ライセンス情報］をクリックする。

［消費量］フィールドに表示されている値を探す。

この値が，現在NNMiが管理しているノードの数となります。

恒久ライセンスがサポートできるノード数が，現在NNMiが管理しているノード数より少ない場合は，NNMiコンソールを使用して，あまり重要でないノードを削除する。

詳細については，NNMiヘルプの「ノードを削除する」を参照してください。

3.3.2　恒久ライセンスキーを取得してインストールする

恒久ライセンスキーを申請するには，次の情報が必要です。

ソフトウェア使用許諾契約書

NNMi管理サーバーのIPアドレス

お客様の企業情報または団体情報

恒久ライセンスキーの取得方法およびインストール方法は，リリースノートを参照してください。

3.4　NNMiをアンインストールする

3.4.1　NNMiをアンインストールする（Windowsの場合）

NNMiをアンインストールするシステムに，管理者権限を持つユーザーでログオンする。

UACが有効な場合，ビルトインAdministrator以外のユーザーでは，管理者への昇格が必要です。

NNMiのサービスをすべて停止する。

［コントロールパネル］＞［プログラムと機能］で，「Network Node Manager」を選択して［アンインストールと変更］をクリックする。

アンインストールを開始するか確認するメッセージが表示されるので，「yes」を入力し，アンインストールを開始する。

（入力例）

** Network Node Manager i Installer **
* Starting uninstallation ? (yes/no) =>
yes

アンインストールが終了したら，NNMiのインストールディレクトリとデータディレクトリを削除する。

アンインストールを実行しても，NNMiのインストールディレクトリとデータディレクトリが削除されない場合は，手動で削除します。

インストール時にデフォルト値を選択した場合は，次のディレクトリを削除します。

<drive>:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥Cm2NNMi¥

<drive>:¥Program Files¥Hitachi¥Cm2NNMi¥

<drive>:¥ProgramData¥Hewlett-Packard¥HPOvLIC¥

<drive>:¥ProgramData¥Hitachi¥Cm2NNMi¥

一時ディレクトリおよび一時ファイルなどを削除する。

NNMiが作成する次の一時ディレクトリおよび一時ファイルなどを削除します。

存在できるものをすべて列挙しているため，存在しなくても問題ありません。なお，アンインストールのログ出力ファイル（NNMUninstall.log）は，必要に応じてコピーを取得してから削除してください。

%TEMP%¥HPOvInstaller¥
%TEMP%¥HPOvLic.log
%TEMP%¥HPOvPerlA-install.log
%TEMP%¥Install_Autopass.log
%TEMP%¥InstallerData
%TEMP%¥JP1NNMiMIBLoad.log
%TEMP%¥NNMUninstall.log
%TEMP%¥NNM_8.10.000_HPOvInstaller.txt
%TEMP%¥NNM_9.00.000_HPOvInstaller.txt
%TEMP%¥NNM_9.10.000_HPOvInstaller.txt
%TEMP%¥NNM_9.20.000_HPOvInstaller.txt
%TEMP%¥nmscreatedb.log
%TEMP%¥nnm_hotfixes.log
%TEMP%¥nnm_installconfig_vbs.log
%TEMP%¥nnm_premigration.log
%TEMP%¥nnm_preinstallcheck_phaseI.log
%TEMP%¥nnm_preinstallcheck_phaseII.log
%TEMP%¥ovRemoveDir.exe
%TEMP%¥ovDetach.exe
%TEMP%¥ovCleanUp.bat
%TEMP%¥persistent_state
%TEMP%¥preinstallcheck
%TEMP%¥JP1NNMiInstaller.log
%TEMP%¥JP1NNMiPostinstaller.log
%TEMP%¥InstallScript.iap_xml
%TEMP%¥nnm_preupgrade.log
%TEMP%¥nnm_pre_dialogcheck.log
%TEMP%¥OvLauncher.log
%TEMP%¥nnm_pre-uninstall.log

環境変数を削除する。

NNMiをアンインストールしても環境変数「NnmDataDir」，「NnmInstallDir」，「OVCSL_LOG」，「OVCSL_LOG_APPLICATION」，「OVCSL_LOG_FILE」およびNNMiインストール時に環境変数「PATH」に追加された「<NnmInstallDir>¥bin¥」は，削除されません。手動で削除してください。

<NnmInstallDir>は環境変数「NnmInstallDir」に設定された値です。

3.4.2　NNMiをアンインストールする（UNIXの場合）

NNMiをアンインストールするシステムに，root権限を持つユーザーでログインする。

NNMiのサービスをすべて停止する。

NNMiのアンインストーラを起動する。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動します。

HP-UXおよびSolarisの場合

# /etc/hitachi_setup

Linuxの場合

# /etc/hitachi_x64setup

指示に従ってNNMiのアンインストールを選択し，アンインストールを実行する。

アンインストールが終了したら，NNMiのインストールディレクトリとデータディレクトリを削除する。

アンインストールを実行しても，NNMiのインストールディレクトリやデータディレクトリなどが削除されない場合は，手動で削除します。

次のディレクトリを削除します。

インストールディレクトリ

/opt/OV

データディレクトリ

/etc/opt/OV
/var/opt/OV

一時ディレクトリおよび一時ファイルなどを削除する。

NNMiが作成する次の一時ディレクトリおよび一時ファイルなどを削除します。

存在できるものをすべて列挙しているため，存在しなくても問題ありません。なお，アンインストールのログ出力ファイル（NNMUninstall.log）は，必要に応じてコピーを取得してから削除してください。

HP-UXの場合

/var/tmp/HPOvInstaller
/var/tmp/HPOvPerlA-install.log
/var/tmp/NNMUninstall.log
/var/tmp/NNM_8.10.000_HPOvInstaller.txt
/var/tmp/NNM_9.00.000_HPOvInstaller.txt
/var/tmp/NNM_9.10.000_HPOvInstaller.txt
/var/tmp/NNM_9.20.000_HPOvInstaller.txt
/var/tmp/JP1NNMiInstaller.log
/var/tmp/JP1NNMiPostinstaller.log
/tmp/debug
/tmp/ia_remove.shxxx.tmp（xxxには1桁以上の数字が入ります）
/tmp/install.dir.xxx（xxxには1桁以上の数字が入ります）
/tmp/JP1NNMiMIBLoad.log
/tmp/nnm-premigration.log
/tmp/nnm_preinstallcheck_phaseI.log
/tmp/nnm_preinstallcheck_phaseII.log
/tmp/ovinstallparams.ini
/tmp/persistent_state
/tmp/preinstallcheck
/tmp/nnm-preupgrade.log
/tmp/nnm_pre_dialogcheck.log

Solarisの場合

/var/tmp/HPOvInstaller
/var/tmp/HPOvPerlA-install.log
/var/tmp/NNMUninstall.log
/var/tmp/NNM_8.10.000_HPOvInstaller.txt
/var/tmp/NNM_9.00.000_HPOvInstaller.txt
/var/tmp/NNM_9.10.000_HPOvInstaller.txt
/var/tmp/NNM_9.20.000_HPOvInstaller.txt
/var/tmp/JP1NNMiInstaller.log
/var/tmp/JP1NNMiPostinstaller.log
/tmp/debug
/tmp/install.dir.xxx（xxx には1桁以上の数字が入ります）
/tmp/JP1NNMiMIBLoad.log
/tmp/nnm-premigration.log
/tmp/nnm_preinstallcheck_phaseI.log
/tmp/nnm_preinstallcheck_phaseII.log
/tmp/ovinstallparams.ini
/tmp/persistent_state
/tmp/preinstallcheck
/tmp/nnm-preupgrade.log
/tmp/nnm_pre_dialogcheck.log

Linuxの場合

/var/tmp/HPOvPerlA-install.log
/var/tmp/JP1NNMiInstaller.log
/var/tmp/JP1NNMiPostinstaller.log
/var/tmp/rpm-tmp.xxx（xxx には1桁以上の英数字が入ります）
/tmp/install.dir.xxx（xxxには1桁以上の数字が入ります）
/tmp/ia_remove.shxxx.tmp（xxxには1桁以上の数字が入ります）
/tmp/HPOvInstaller
/tmp/NNMUninstall.log
/tmp/NNM_8.10.000_HPOvInstaller.txt
/tmp/NNM_9.00.000_HPOvInstaller.txt
/tmp/NNM_9.10.000_HPOvInstaller.txt
/tmp/NNM_9.20.000_HPOvInstaller.txt
/tmp/debug
/tmp/JP1NNMiMIBLoad.log
/tmp/nnm-premigration.log
/tmp/nnm_preinstallcheck_phaseI.log
/tmp/nnm_preinstallcheck_phaseII.log
/tmp/ovinstallparams.ini
/tmp/persistent_state
/tmp/preinstallcheck
/tmp/nnm-preupgrade.log
/tmp/nnm_pre_dialogcheck.log

4　NNMi入門

ここでは，NNMiでネットワーク管理を始める上で必要な，NNMiへのアクセス方法，ネットワークを検出するための設定方法の概要について説明しています。オペレータおよび管理者用の詳細情報は，NNMi ヘルプに記載されています。

4.1　NNMiへアクセスする

NNMiをインストールし，インストール後の設定作業を完了すると，ネットワークの管理を開始できます。ネットワークのモニタリングやイベント処理のタスクについては，Webブラウザのウィンドウで開くNNMiコンソールからアクセスできます。

NNMiコンソールにアクセスするには，次の手順に従います。

対応Webブラウザを使用していることを確認する。

「2.1　ハードウェアおよびソフトウェアを確認する」を参照してください。

WebブラウザでJavaScript，NNMi管理サーバーからのポップアップウィンドウを有効にし，ブラウザがNNMi管理サーバーからのCookieを受け入れるようにする。

「付録A.3　NNMiコンソール用のWebブラウザの有効化」を参照してください。

次のURLをWebブラウザのアドレス入力用のウィンドウに入力する。

http://<fully_qualified_domain_name>:<port>/nnm/

<fully_qualified_domain_name>は，NNMi管理サーバーの完全修飾ドメイン名を表し，<port>は，JBossアプリケーションサーバーがNNMiコンソールとの通信で使用するポートを表します。

使用しているNNMi管理サーバーに複数のドメイン名がある場合は，NNMiでは，インストール時にその中から1つを選択します。NNMiが使用している完全修飾ドメイン名を判断するには，nnmofficialfqdn.ovplスクリプトを実行します。詳細については，nnmofficialfqdn.ovplリファレンスページを参照してください。

どのポートを使用するのか不明な場合は，「付録B.2(2)　問題：NNMiコンソールのページが見つからない」を参照してください。

ブラウザでWindowsオペレーティングシステムにインストールされているNNMi管理サーバーを指定してもNNMiコンソールを起動できない場合，NNMi管理サーバーでWindowsファイアウォールがhttpポートをブロックしているおそれがあります。「付録B.2(5)　問題：NNMi管理サーバーにアクセスしていると，NNMiコンソールを起動できない（Windowsの場合）」を参照してください。

NNMiサインイン用ウィンドウで，ユーザーのアカウント名とパスワードを入力したあと［サインイン］をクリックする。

詳細については，次の「ユーザーのアカウントとロール」を参照してください。

ユーザーのアカウントとロール

インストール後のNNMiへの初回アクセスのために，NNMiは特別のシステムアカウントを提供します。通常は，このシステムアカウントは使用しないでください。

通常のご使用のために，NNMi管理者は各ユーザー（またはユーザーのグループ）のアカウントを設定し，各アカウントに対し定義済みのユーザーロールを割り当てます。ユーザーロールによって，NNMiコンソールにアクセスできるユーザーと，各ユーザーが使用できるワークスペースとアクションが決まります。NNMiでは，NNMiコンソールへのアクセスに対して次のユーザーロールが用意されています。これらのロールは，プログラムによってあらかじめ定義されていて修正はできません。

管理者

オペレータレベル2

オペレータレベル1

ゲスト

チームのNNMiサインインのアクセス設定を行う前に，各チームのメンバに，どの定義済みのNNMiロールを割り当てるのがふさわしいかを判断します。ロールは階層的です。つまり，階層内で高位のロールは下位のロールの特権をすべて含みます（管理者が最高位で，ゲストが最低位です）。

コマンドラインへのアクセスと同様，ユーザーのアカウントとロールは，NNMiコンソールで設定します。詳細については，NNMiヘルプの「セキュリティの設定」を参照してください。

NNMiには，インストール時に作成された自己署名証明書を使用してそのまま使用できるhttps設定があります。自己署名証明書の代わりに認証機関による署名入り証明書を使用する場合の詳細については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i　セットアップガイド」を参照してください。

4.2　NNMiヘルプへアクセスする

NNMiヘルプには，NNMiコンソールの使用方法が記載されています。NNMiヘルプの詳細情報は，次のセクションに分類されています。

NNMiコンソールの使用

オペレータ用のヘルプ

管理者用のヘルプ

NNMiのヘルプにアクセスするには，NNMiコンソールメニューバーの［ヘルプ］をクリックし，メニューにある最初の区切りラインの上の項目の1つをクリックしてください。

参考

NNMiコンソールには，情報入力フォームが含まれています。フォーム名は，ウィンドウの左上に表示されます。どのNNMiフォームからでも，フォームのヘルプ情報にアクセスできます。［ヘルプ］メニューで，［<xyz>フォームの使用法］（<xyz>は現在のフォームのタイトル）をクリックしてください。

次の図は，NNMiヘルプウィンドウを示しています。

図4‒1　NNMiヘルプ

4.3　ネットワーク検出を設定する

NNMiを使ってネットワークの検出や管理を開始するときは，テスト用ネットワークから始め，ごくわずかのインタフェースしか持たない少数のノードを検出，管理するようにNNMiを設定することをお勧めします。クイックスタート設定ウィザード（「3.2　クイックスタート設定ウィザードを使用する」を参照）を使用すると，このような小さな構成が簡単に設定できます。NNMiのインストール直後は，クイックスタート設定ウィザードを使用することを推奨します。

NNMiの操作に慣れると，その豊富な機能がどのようにネットワークの管理に使われているのかを理解できるようになります。NNMiで管理するネットワークトポロジは，検出規則や管理領域を系統的に追加すれば，次第に拡張できます。

ここでは検出プロセスを開始する前に必要となる設定作業について，簡単に概要を説明します。次の表のチェックリストでは，これらの作業についてまとめてあります。

表4‒1　検出設定チェックリスト

チェック欄

（はい/いいえ）

タスク

検出するノードのすべてがネットワークに接続され，それに対応しているSNMPのバージョン（SNMPv1，SNMPv2c，またはSNMPv3）の設定がされているかを検証します。

ネットワーク管理者より，管理するノードの読み取り専用コミュニティ文字列を入手します。

NNMiコンソールを使用して，「4.3.1　コミュニティ文字列を設定する」に記載されている手順でコミュニティ文字列を設定します。

NNMiコンソールを使用して，「4.3.2　自動検出ルールを設定する」に記載されている手順でスパイラル検出プロセスを設定します。

NNMiコンソールを使用して，「4.3.3　検出の進行状況を確認する」に記載されている手順でスパイラル検出プロセスをチェックします。

検出プロセスの詳細については，NNMiヘルプの「ネットワークの検出」を参照してください。

4.3.1　コミュニティ文字列を設定する

コミュニティ文字列を使用してNNMiを設定するには，次の手順に従います。

ワークスペースのナビゲーションパネルで，［設定］ワークスペースを選択する。

次のように，［通信の設定］フォームを開く。

［デフォルトのSNMPv1/v2コミュニティ文字列］タブで，［新規作成］アイコンをクリックする。

［デフォルトの読み取りコミュニティ文字列］フォーム上の，［読み取りコミュニティ文字列］のボックスに，検出範囲内の特定のノードのコミュニティ文字列を入力して，［保存して新規作成］アイコンをクリックする。

手順4を繰り返し実行し，検出範囲内のノードのコミュニティ文字列をすべて入力してから，［保存して閉じる］アイコンをクリックする。

［通信の設定］フォームで，［保存して閉じる］アイコンをクリックする。

デバイスのコミュニティ文字列の設定やファイルからのコミュニティ文字列のロードの詳細については，NNMiヘルプの「通信プロトコルを設定する」を参照してください。

4.3.2　自動検出ルールを設定する

ネットワーク管理で最も重要な作業の1つは，常に最新のネットワークトポロジを把握しておくことです。NNMiは，ネットワークノードの継続検出によってこのトポロジを維持します。NNMiの検出プロセスは，根本原因解析やトラブルシューティングのツールが，インシデント解決のための正確な情報を提供することを保証します（参考の「ネットワーク検出」を参照）。

自動検出ルールを設定するには，次の手順に従います。

ワークスペースのナビゲーションパネルで［設定］ワークスペースから［検出］を開く。

［検出の設定］フォームを開く。

［自動検出ルール］タブをクリックし，次に［新規作成］アイコンをクリックする。

［自動検出ルール］フォームの［基本］に，ルールの名前および順序の情報を入力する。

この順序は，ほかの自動検出ルールに対するこのルールの優先度を示す数値です。詳細については，［ヘルプ］＞［自動検出ルール フォームの使用法］の順にクリックします。

［このルールの自動検出開始ポイント］で，この規則に対する適切な自動検出アクションを選択する。

［このルールのIPアドレス範囲］で，［新規作成］アイコンをクリックする。

［IPの自動検出範囲］フォームで，［IPの範囲］を入力し，［範囲のタイプ］は［ルールに含める］という設定のままにして，［保存して閉じる］アイコンをクリックする。

［自動検出のルール］フォームで，［保存して閉じる］アイコンをクリックする。

手順3から手順8までを繰り返し実行し，使用するすべてのルールを追加する。

［検出の設定］フォームで，［保存して閉じる］アイコンをクリックし，すべての新しい自動検出ルールをNNMiデータベースに保存する。

［設定］ワークスペースから［検出］を開き，［シード］をクリックする。

［新規作成］アイコンをクリックする。

［検出シード］のフォームで，ホスト名またはIPアドレスを入力し，［保存して閉じる］アイコンをクリックする。

手順12および手順13を繰り返して，検出シード用のすべてのホスト名またはIPアドレスを追加する。

検出の進行状況を監視する方法は，「4.3.3　検出の進行状況を確認する」を参照してください。

検出の設定の詳細については，NNMiヘルプの「検出を設定する」を参照してください。

参考

ネットワーク検出

NNMiは，ネットワークにあるデバイス（スイッチやルータなど）に関する情報を収集したり，ユーザーやチームにとって重要なデバイスの管理を積極的に行ったりします。検出モードは，次の2つから選ぶことができます。

検出シード：ユーザーが，デバイスのリストを提供して，NNMiの検出やモニタリングの対象となるデバイスを包括的に管理します。

自動検出ルール：ユーザーが，検出シードとなるアドレスやホスト名のリストを提供し，NNMiは，この情報を包括的な自動検出用の開始ポイントとして使用します。さらに，ユーザーは，IPv4アドレス範囲やMIB II sysObjectIDを提供すれば，NNMiの検出プロセスに制限がかけられます。

検出モードの選択が済むと，NNMiスパイラル検出を行います。NNMiは，さまざまなプロトコルや技術を利用して，ネットワークインベントリについての豊富な情報を収集し，デバイス（サブネットやVLAN）間の関係を確認し，デバイス間の接続関係を正確に描き出します。NNMi Causal Engineは，各デバイス（および，デバイスに関連する各インタフェースやアドレス）の現在のステータスを判定し，発生した問題や潜在的な問題を検出した場合には，積極的に通知を行います。

ダイナミック検出プロセスは，長期的に継続されます。ネットワーク管理ドメインの中で変更があった場合は，NNMiスパイラル検出が自動的に情報を更新します。

ネットワーク検出の詳細については，NNMiヘルプの「ネットワークの検出」を参照してください。

4.3.3　検出の進行状況を確認する

スパイラル検出プロセスの起動後，そのプロセスが正しく実行されているか検証します。

参考

スパイラル検出は動的であるため，NNMiは継続的にネットワークノードを検出します。NNMiは，検出ルールに新しいノードが追加されるたびに，そのノードを検出し，ノードに関するトポロジ情報を収集し，ノードのモニタリングを開始します。

検出の進行状況の測定には幾つかの方法があります。検出の進行状況を調べるには，次のどれかの処理を実行します。

検出中に，［設定］＞［検出］＞［シード］の順にクリックして，シードのステータスをチェックします。［検出シードの結果］列のステータス情報を確認します。検出が終わりに近づくと，ノードの大半が「ノードが作成されました」のステータスになります。

検出中に，［ヘルプ］＞［システム情報］の順にクリックして，［データベース］タブから検出の進行状況を確認します。［データベースのオブジェクト数］を1時間に数回確認します。ノード，SNMPエージェント，インタフェース，IPアドレス，L2接続のフィールドの数は，やがて一定になります。サンプリング周期を通して，この数字の増加がなければ，検出は完了です。

検出中に，NNMiコンソールで，［インベントリ］ワークスペースから［ノード］を選択します。［合計］フィールドの値を1時間に数回確認します。サンプリング周期を通して，この値が増加していなければ検出は完了です。

検出中に，NNMiコンソールで［ツール］＞［NNMiセルフモニタリングのグラフ］＞［検出の進行状況］をクリックして，検出の進行状況を確認します。

検出中に，NNMiコンソールで［ツール］＞［ステータス分布グラフ］＞［ノードステータス］をクリックして，検出の進行状況を確認します。

検出中に，NNMiコンソールの［トポロジマップ］ワークスペースの［ネットワークの概要］をクリックします。マップの複雑性の成長を1時間監視します。マップの成長が鈍化し，サンプリング周期を通してこの成長が止まれば，検出は完了です。

参考

検出で問題が発生する場合は，「付録B.2(4)　問題：NNMiがノードを検出しない」を参照してください。

付録

付録A　インストール時の補足情報

ここでは，NNMiインストール時の補足情報について説明します。

付録A.1　ディスクドライブのセキュリティ設定（Windowsの場合）

NNMiをインストールする前にディスクドライブのセキュリティを設定するには，次の手順に従ってください。

［コンピューター］を開いて，ディスクドライブを表示する。

NNMiのインストールで使用するドライブの［プロパティ］＞［セキュリティ］タブを開く。

管理者権限のユーザーとしてログオンし，（直接，またはグループメンバーシップを介して）［フルコントロール］に設定されていることを確認する。設定されていない場合は，設定を変更する。

［セキュリティ］タブ内の詳細設定を開き，管理者権限のユーザーの［適用先］が［このフォルダー、サブフォルダーおよびファイル］に設定されているかを確認する。設定されていない場合は，設定を変更する。

ビルトインLocal Serviceユーザーが，（直接，または所属するUsersグループから継承して）［読み取りと実行］を選択していることを確認する。設定されていない場合は，設定を変更する。

［セキュリティ］タブ内の詳細設定を開き，ビルトインLocal Serviceユーザーの［適用先］が［このフォルダー、サブフォルダーおよびファイル］に設定されているかを確認する。設定されていない場合は，設定を変更する。

変更を適用する。

NNMiのインストールを続行する。

付録A.2　正式な完全修飾ドメイン名の取得または設定

NNMiユーザーは，正式な完全修飾ドメイン名（FQDN）を使用してNNMiにアクセスします。

NNMi管理サーバーの正式なFQDNを判別するには，次のどちらかの方法を使用する。

nnmofficialfqdn.ovplコマンドを使用して，FQDN設定の値を表示します。詳細については，nnmofficialfqdn.ovplリファレンスページを参照してください。

NNMiコンソールで，［ヘルプ］＞［システム情報］の順にクリックします。［サーバー］タブから完全修飾ドメイン名の値を見つけます。

設定したFQDNを変更する必要がある場合は，nnmsetofficialfqdn.ovplコマンドを使用する。

詳細については，nnmsetofficialfqdn.ovplリファレンスページを参照してください。

付録A.3　NNMiコンソール用のWebブラウザの有効化

NNMiにサインオンする前に，NNMiコンソールと相互動作するようにWebブラウザが設定されていることを確認してください。NNMi管理サーバーにアクセスする各クライアントマシンのWebブラウザで次の項目を設定してください。

JavaScriptを有効にする。

NNMi管理サーバーからのポップアップウィンドウの表示を許可する。

NNMi管理サーバーからのCookieの保存を許可する。

ActiveXを有効にする。

Internet Explorer 8を使用する場合，VMLを有効にする。

Internet Explorerを使用する環境でIE ESCの構成が有効になっている場合，［信頼済みサイト］に「about:blank」を追加する。

次の手順は，Webブラウザの設定の一例です。

注意事項

次の手順を完了するには，NNMi管理サーバーの完全修飾ドメイン名が必要になります。

使用しているNNMi管理サーバーに複数のドメイン名がある場合は，NNMiでは，インストール時にその中から1つを選択します。NNMiが使用している完全修飾ドメイン名を判断するには，nnmofficialfqdn.ovplスクリプトを実行します。詳細については，nnmofficialfqdn.ovplリファレンスページを参照してください。

(1)　Mozilla Firefoxの場合

Mozilla Firefoxで，［ツール］＞［オプション］をクリックする。

［コンテンツ］タブで，［JavaScriptを有効にする］チェックボックスをオンにする。

［JavaScriptを有効にする］チェックボックスの横にある［詳細設定］をクリックする。

［ウィンドウのフォーカス(前面か背面か)を切り替える］チェックボックスをオンにして，［OK］をクリックする。

［コンテンツ］タブをクリックして，［ポップアップウィンドウをブロックする］チェックボックスをオンにする。

［許可サイト］をクリックして，NNMi管理サーバーの完全修飾ドメイン名を許可サイトのリストに追加する。

［プライバシー］タブをクリックし，［記憶させる履歴を詳細設定する］のプルダウンリストを表示する。

［サイトから送られてきたCookieを保存する］チェックボックスをオンにし，［例外サイト］をクリックする。

NNMi管理サーバーの完全修飾ドメイン名を，許可されたサイトのリストに追加する。

［OK］をクリックする。

Webブラウザを再起動する。

(2)　Microsoft Internet Explorerの場合

Internet Explorerで，［ツール］＞［インターネットオプション］の順にクリックする。

［セキュリティ］タブで，NNMi管理サーバーを含むゾーンを選択したあと，［レベルのカスタマイズ］をクリックする。

［ActiveXコントロールとプラグイン］にある［ActiveXコントロールとプラグインの実行］のオプションの「有効にする」を選択する。

［スクリプト］にある［アクティブスクリプト］のオプションの「有効にする」を選択する。

［プライバシー］タブの［設定］領域で，［中-高］までのオプションの1つを選択する。

参考

この設定は，インターネットゾーンでだけ有効です。イントラネット上のNNMi管理サーバーに接続する場合は，この設定による影響はありません。

［プライバシー］タブで，［ポップアップをブロックする］のチェックボックスをオンにしたあと，［設定］をクリックする。

NNMi管理サーバーの完全修飾ドメイン名を，許可されたサイトのリストに追加する。

Webブラウザを再起動する。

Internet Explorerセキュリティ強化の構成（IE ESCの構成）が有効になっている場合，上記手順に加え，次の手順を実施します。

Internet Explorerの［ツール］＞［インターネット オプション］を選択し，［セキュリティ］タブに移動する。

「about:blank」を［信頼済みサイト］ゾーンに追加する。

(3)　Microsoft Internet Explorer 8の場合

Internet Explorer 8の場合，「(2)　Microsoft Internet Explorerの場合」の手順に加え，次のどちらかの方法を実行します。

(a)　方法1

Internet Explorerの［ツール］＞［インターネット オプション］を選択し，［セキュリティ］タブに移動する。

接続している NNMiサーバーのサイトを［ローカル イントラネット］または［信頼済みサイト］ゾーンに追加する。

手順2で追加したセキュリティゾーンで［レベルのカスタマイズ］をクリックし，［バイナリ ビヘイビアーとスクリプト ビヘイビアー］を有効に設定する。

NNMiサーバーを［信頼済みサイト］ゾーンに追加して，より制限されたゾーン内の特権を有効にすることをお勧めします。

(b)　方法2

この方法は，管理者権限のあるユーザーでログインしている必要があります。

パッチ レベルが古い場合，VMLが無効になることがある。

Internet Explorerの最新アップデートがクライアントマシンにインストールされていることをWindows Updateなどを使用して確認してください。

手順1を実行しても問題が解決しない場合，手順3を実行する。

VMLのvgx.dllが登録されていることを確認する。

次のコマンドはVMLのvgx.dll が登録されていない場合に実行します。

regsvr32 "%ProgramFiles%¥Common Files¥Microsoft Shared¥VGX¥vgx.dll"

vgx.dllでアクセス コントロール リスト設定を確認してください。

cacls "%ProgramFiles%¥Common Files¥Microsoft Shared¥VGX¥vgx.dll"

付録A.4　Linuxへの必要なライブラリのインストール（Linuxの場合）

LinuxサーバーにNNMiをインストールするためには，NNMiが必要とする次のライブラリファイルをインストールしておくことが必要です。また，それぞれの依存関係があるライブラリファイルについてもインストールしてください。

/lib64/libaio.so.1

/usr/lib/libstdc++.so.6

/usr/lib64/libXtst.so.6

/usr/lib64/libXi.so.6

詳細は，NNMiのリリースノート，およびオペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

付録A.5　システムアカウントのパスワードの設定

システムアカウントのパスワードを設定または変更する場合は，nnmchangesyspw.ovplスクリプトを使用して変更できます。次の手順に従います。

ovstop -cコマンドを使用してNNMiプロセスを停止する。

管理者としてnnmchangesyspw.ovplスクリプトを実行し，システムパスワードを設定する。

ovstart -cコマンドを使用してNNMiプロセスを開始する。

詳細については，nnmchangesyspw.ovplリファレンスページを参照してください。

付録B　インストールおよび初期スタートアップのトラブルシューティング

付録B.1　インストールの問題

(1)　問題：NNMiのインストールに，現在のホストシステム上の空き領域以上のディスクの容量が必要である（UNIXの場合）

(a)　解決方法

UNIXにNNMiをインストールする場合，バイナリをインストールする場所（$OV_INST_DIR）やデータファイルを保存する場所（$OV_DATA_DIR）を選択できません。初期設定でのこれらの場所は，次の設定となります。

OV_INST_DIR=/opt/OV

OV_DATA_DIR=/var/opt/OV

/opt/OVまたは/var/opt/OVのどちらかのディスク容量が十分でない場合は，下記の回避方法を使用して状況を改善してください。

必要な場合は，NNMiをアンインストールする。

インストールターゲットから，バイナリをインストールしてデータファイルを保存するのに十分なディスク容量がある大きなパーティションへの，シンボリックリンクを作成する。

シンボリックリンクを作成するための構文は次のとおりです。

ln -s <large disk> /opt/OV
ln -s <large disk> /var/opt/OV

注意事項

インストール先の上位ディレクトリのアクセス権は555以上にしてください。

Solarisの場合は，環境変数PKG_NONABI_SYMLINKSをtrueに設定します。

NNMiをインストールする。

(2)　問題：インストール時に，プレインストール手順（フェーズII）に失敗し，/tmp/nnm_preinstall_phaseII.logファイルで詳細を確認する必要があることを示すメッセージが表示される（UNIXの場合）

(a)　解決方法

NNMiインストールスクリプトは，2つのグループ（nmsgrpとnmsdb）と2つのユーザー（nmsprocとnmsdbmgr）および対応する$HOMEディレクトリを自動的に作成します。これらの操作は，次の理由によって失敗することがあります。

IT部門でuseraddまたはgroupaddコマンドを無効にしたため，ユーザーおよびグループを作成できない。

$HOMEディレクトリがNFS上に存在する場合に，ルートユーザーが$HOMEディレクトリを作成できない。

NNMiインストーラがこれらのグループ，ユーザー，またはディレクトリの作成に失敗すると，インストールが中止されます。この場合は，ユーザーを手動で作成してインストールを再開できます。

nmsgrpグループでnmsprocユーザーを作成する。

$HOMEディレクトリを任意のディレクトリに設定しますが，そのディレクトリは存在する必要があります。

nmsdbグループでnmsdbmgrユーザーを作成する。

$HOMEディレクトリを任意のディレクトリに設定しますが，そのディレクトリは存在する必要があります。

これらの操作に失敗することがわかっていて，ユーザーID，グループID，または$HOMEの場所を制御する必要がある場合は，グループ，ユーザー，および$HOMEディレクトリを作成してからインストーラを起動できます。

useraddコマンドによってユーザーを作成した場合，デフォルトでは/home/<ユーザー名>がホームディレクトリになります。しかし，Solarisのデフォルトの設定では，/homeにディレクトリを作成できません。/homeにディレクトリを作成できない環境になっている場合，useraddコマンドのデフォルトのホームディレクトリをディレクトリが作成できる場所に変更します。

付録B.2　初期スタートアップの問題

(1)　問題：NNMiコマンドラインツールをUNIXのNNMi管理サーバーで実行できない

(a)　解決方法

システム環境変数PATHに/opt/OV/binが含まれていることを確認します。含まれていない場合は，システム環境変数PATHに/opt/OV/binを追加します。

(2)　問題：NNMiコンソールのページが見つからない

(a)　解決方法

NNMiコンソールにアクセスするためのURLアドレスには，JBossアプリケーションサーバーがNNMiコンソールとの通信に使用するポートが含まれています。NNMiコンソールにアクセスするには，次のURLをWebブラウザのアドレスバーに入力します。

http://<fully_qualified_domain_name>:<port>/nnm/

<fully_qualified_domain_name>は，NNMi管理サーバーの完全修飾ドメイン名を表し，<port>は，JBossアプリケーションサーバーがNNMiコンソールとの通信で使用するポートを表します。

使用しているNNMi管理サーバーに複数のドメイン名がある場合は，NNMiでは，インストール時にその中から1つを選択します。NNMiが使用している完全修飾ドメイン名を調べるには，nnmofficialfqdn.ovplスクリプトを実行します。詳細については，nnmofficialfqdn.ovplリファレンスページを参照してください。

JBossアプリケーションサーバーが使用するポートを調べるには，次のファイルを参照してください。

Windowsの場合

%NnmDataDir%Conf¥nnm¥props¥nms-local.properties

%NnmDataDir%は，インストール時に指定するデータディレクトリです。

UNIXの場合

/var/opt/OV/conf/nnm/props/nms-local.properties

このファイルから，次のような行を探してください。

nmsas.server.port.web.http=80

nmsas.server.port.web.httpに割り当てられたポートが，URLに指定するポートです。詳細については，nnm.portsリファレンスページを参照してください。

(3)　問題：jbossポートの競合

(a)　解決方法

デフォルトでは，JBossアプリケーションサーバーは，NNMiとの通信に複数のポートを使用します。通常これらのポートは，JBoss以外のアプリケーションにも使用されます。

ポートの競合を解決するには，次の手順を実行します。

管理者権限（Windowsの場合）またはroot権限（UNIXの場合）のあるユーザーとして，テキストエディタで次のファイルを開く。

Windowsの場合

%NnmDataDir%Conf¥nnm¥props¥nms-local.properties

%NnmDataDir%は，インストール時に指定するデータディレクトリです。

UNIXの場合

/var/opt/OV/conf/nnm/props/nms-local.properties

既存のエントリを修正し，競合しているポート番号を使用できるポート番号に変更する。

ファイルを保存し，NNMiサービスを再起動する。

ovstop -c
ovstart -c

参考

Windowsの場合，［ovstop］と［ovstart］のコマンドは，［スタート］メニューからも実行できます。NNMiが使用するポートの詳細については，nnm.portsリファレンスページを参照してください。

(4)　問題：NNMiがノードを検出しない

(a)　解決方法

ワークスペースのナビゲーションパネルで［設定］ワークスペースから［検出］を開く。

［シード］ビューを開く。

［検出シードの結果］列の値を確認する。

検出されたノードの大部分のステータスが，［ノードが作成されました］以外の場合は，NNMiの検出プロセスが正常に動作していなかったということです。

ステータスが［ノードが作成されました（非SNMPデバイス）］の場合は，ノードに対してpingが可能であるか，また，nnmsnmpwalk.ovplコマンドを実行してノードから情報を取得できるかを確認します。詳細については，nnmsnmpwalk.ovplリファレンスページを参照してください。これらのツールが実行できない場合は，次の事項を確認してください。

a　ノードにpingし，応答するか確認してください。

b　ノードでSNMPが有効になっているか確認してください。

c　ノードのSNMPエージェントのアクセスリストに，NNMi管理サーバーが含まれていることを確認してください。

d　NNMiがノードを適切に検出できるよう，ノードの正しいコミュニティ文字列を設定していることを確認してください。この情報は，［通信の設定］フォームの［デフォルトのSNMPv1/v2コミュニティ文字列］タブに表示されています。

e　ルータ，スイッチ，またはファイアウォールについて，検出を制限することのあるアクセス制御リストが設定されていないことを確認します。

詳細については，NNMiヘルプの「検出を設定する」を参照してください。

(5)　問題：NNMi管理サーバーにアクセスしていると，NNMiコンソールを起動できない（Windowsの場合）

WebブラウザでNNMi管理サーバーをポイントしているときに，NNMiコンソールを起動できない場合，ファイアウォールがHTTPポートをブロックしている可能性があります。この問題のトラブルシューティングを行うには，NNMi管理サーバーでブラウザを実行します。このブラウザからはNNMiコンソールにアクセスでき，リモートのブラウザからはアクセスできない場合，ポートをチェックする必要があります。

この問題を解決するには，許可ポートリストに%NnmDataDir%Conf¥nnm¥props¥nms-local.propertiesファイルに示されているnmsas.server.port.web.http値を追加します。詳細については，nnm.portsリファレンスページを参照してください。

%NnmDataDir%は，インストール時に指定するデータディレクトリです。

付録C　新規インストール中に読み込むMIB一覧

次の表は，NNMiが新規インストール中に読み込むMIBを一覧で示しています。

NNMiをバージョンアップした場合は読み込まれません。

なお，表に示すMIBファイルは，次のパスからの相対パスになります。

Windowsの場合

%NnmInstallDir%misc¥nnm¥snmp-mibs¥

また，Windowsの場合，パスの区切り文字が/ではなく¥になります。

UNIXの場合

$NnmInstallDir/misc/nnm/snmp-mibs/

表C‒1　NNMiが新規インストール中に読み込むMIB

MIB名

MIBファイル

ATM-FORUM-MIB

Vendor/Cisco/ATM-FORUM-MIB.my

ATM-FORUM-TC-MIB

Vendor/Cisco/ATM-FORUM-TC-MIB.my

ATM-MIB

Standard/rfc2515-ATM-MIB.mib

ATM-TC-MIB

Standard/rfc2514-ATM-TC-MIB.mib

ATM2-MIB

Standard/rfc3606-ATM2-MIB.mib

AX-BOOTMANAGEMENT-MIB

Vendor/OTHER-VENDORS/AX-BOOTMANAGEMENT-MIB.my

AX-DEVICE-MIB

Vendor/OTHER-VENDORS/AX-DEVICE-MIB.my

AX-FLOW-MIB

Vendor/OTHER-VENDORS/AX-FLOW-MIB.my

AX-LOGIN-MIB

Vendor/OTHER-VENDORS/AX-LOGIN-MIB.my

AX-NOTIFICATION

Vendor/OTHER-VENDORS/AX-NOTIFICATION.my

AX-OSPF-MIB

Vendor/OTHER-VENDORS/AX-OSPF-MIB.my

AX-OSPFV3-MIB

Vendor/OTHER-VENDORS/AX-OSPFV3-MIB.my

AX-QUEUE-MIB

Vendor/OTHER-VENDORS/AX-QUEUE-MIB.my

AX-SMI-MIB

Vendor/OTHER-VENDORS/AX-SMI-MIB.my

AX-STATS-MIB

Vendor/OTHER-VENDORS/AX-STATS-MIB.my

AX-SYSTEM-MIB

Vendor/OTHER-VENDORS/AX-SYSTEM-MIB.my

AX-VRF-MIB

Vendor/OTHER-VENDORS/AX-VRF-MIB.my

AX1230S

Vendor/OTHER-VENDORS/AX1230S-MIB.my

AX1240S

Vendor/OTHER-VENDORS/AX12S.my

AX2000R

Vendor/OTHER-VENDORS/AX2K-MIB.MY

AX2430S

Vendor/OTHER-VENDORS/AX24S.my

AX2530S

Vendor/OTHER-VENDORS/AX2530S-MIB.my

AX3630S

Vendor/OTHER-VENDORS/AX36S.my

AX5400S-TRAP

Vendor/OTHER-VENDORS/AXS.MY

AX6300S

Vendor/OTHER-VENDORS/AX63S.my

AX7700R-TRAP

Vendor/OTHER-VENDORS/AXR.MY

AX7800R

Vendor/OTHER-VENDORS/AXR.MY

AX7800R-TRAP

Vendor/OTHER-VENDORS/AXR.MY

AX7800S

Vendor/OTHER-VENDORS/AXS.MY

AX7800S-TRAP

Vendor/OTHER-VENDORS/AXS.MY

AXS-6700S-TRAP

Vendor/OTHER-VENDORS/AX63S.my

AXS-AX1240S-TRAP

Vendor/OTHER-VENDORS/AX12S.my

AXS-AX1250S-TRAP

Vendor/OTHER-VENDORS/AX12S.my

AXS-AX2230S-TRAP

Vendor/OTHER-VENDORS/AX12S.my

AXS-AX3630S-TRAP

Vendor/OTHER-VENDORS/AX36S.my

AXS-AX3640S-TRAP

Vendor/OTHER-VENDORS/AX36S.my

AXS-AX3650S-TRAP

Vendor/OTHER-VENDORS/AX36S.my

AXS-AX3830S-TRAP

Vendor/OTHER-VENDORS/AX36S.my

AXS-AX6300S-TRAP

Vendor/OTHER-VENDORS/AX63S.my

AXS-AX6600S-TRAP

Vendor/OTHER-VENDORS/AX63S.my

Apresia-Series

Vendor/OTHER-VENDORS/Apresia-mibs.mib

Apresia-SeriesLightFMGM

Vendor/OTHER-VENDORS/ApresiaLightFMGM-mibs.mib

ArcsightModule

Vendor/Hewlett-Packard/hp-arcsight.mib

BGP4-MIB

Standard/rfc4273-BGP4-MIB.mib

BRIDGE-MIB

Standard/rfc4188-BRIDGE-MIB.mib

CISCO-AAL5-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-AAL5-MIB.my

CISCO-ATM-IF-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-ATM-IF-MIB.my

CISCO-ATM-SWITCH-ADDR-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-ATM-SWITCH-ADDR-MIB.my

CISCO-C2900-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-C2900-MIB.my

CISCO-CDP-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-CDP-MIB.my

CISCO-DOT11-ASSOCIATION-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-DOT11-ASSOCIATION-MIB.my

CISCO-DOT11-IF-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-DOT11-IF-MIB.my

CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB.my

CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB.my

CISCO-ENVMON-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-ENVMON-MIB.my

CISCO-FLASH-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-FLASH-MIB.my

CISCO-FRAME-RELAY-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-FRAME-RELAY-MIB.my

CISCO-HSRP-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-HSRP-MIB.my

CISCO-IETF-IP-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-IETF-IP-MIB.my

CISCO-IETF-IPMROUTE-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-IETF-IPMROUTE-MIB.my

CISCO-IETF-PIM-EXT-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-IETF-PIM-EXT-MIB.my

CISCO-IETF-PIM-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-IETF-PIM-MIB.my

CISCO-IETF-PW-ENET-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-IETF-PW-ENET-MIB.my

CISCO-IETF-PW-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-IETF-PW-MIB.my

CISCO-IETF-PW-MPLS-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-IETF-PW-MPLS-MIB.my

CISCO-IETF-PW-TC-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-IETF-PW-TC-MIB.my

CISCO-MEMORY-POOL-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-MEMORY-POOL-MIB.my

CISCO-MVPN-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-MVPN-MIB.my

CISCO-NBAR-PROTOCOL-DISCOVERY-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-NBAR-PROTOCOL-DISCOVERY-MIB.my

CISCO-PIM-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-PIM-MIB.my

CISCO-PRODUCTS-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-PRODUCTS-MIB.my

CISCO-QOS-PIB-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-QOS-PIB-MIB.my

CISCO-RF-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-RF-MIB.my

CISCO-RHINO-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-RHINO-MIB.my

CISCO-RTTMON-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-RTTMON-MIB.my

CISCO-RTTMON-TC-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-RTTMON-TC-MIB.my

CISCO-SMI

Vendor/Cisco/CISCO-SMI.my

CISCO-STACK-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-STACK-MIB.my

CISCO-TC

Vendor/Cisco/CISCO-TC.my

CISCO-VTP-MIB

Vendor/Cisco/CISCO-VTP-MIB.my

CISCOWAN-SMI

Vendor/Cisco/CISCOWAN-SMI.my

COMETAGT-AIX

Vendor/OTHER-VENDORS/hitachi-cometAgt-aix

COMETAGT-LINUX

Vendor/OTHER-VENDORS/hitachi-cometAgt-linux

COMETAGT-SOLARIS

Vendor/OTHER-VENDORS/hitachi-cometAgt-solaris

COMETAGT-TRU64

Vendor/OTHER-VENDORS/hitachi-cometAgt-tru64

DHCP-MIB

Vendor/Microsoft/dhcp.mib

DIFFSERV-DSCP-TC

Standard/rfc3289-DIFFSERV-DSCP-TC.mib

DIFFSERV-MIB

Standard/rfc3289-DIFFSERV-MIB.mib

DISMAN-NSLOOKUP-MIB

Standard/rfc4560-DISMAN-NSLOOKUP-MIB.mib

DISMAN-PING-MIB

Standard/rfc4560-DISMAN-PING-MIB.mib

DISMAN-TRACEROUTE-MIB

Standard/rfc4560-DISMAN-TRACEROUTE-MIB.mib

DRAFT-MSDP-MIB

Vendor/Cisco/MSDP-MIB.my

DS1-MIB

Standard/rfc4805-DS1-MIB.mib

DS3-MIB

Standard/rfc3896-DS3-MIB.mib

DVMRP-MIB

Vendor/Nortel/DVMRP-MIB.mib

ENTITY-MIB

Standard/rfc4133-ENTITY-MIB.mib

ENTITY-STATE-MIB

Standard/rfc4268-ENTITY-STATE-MIB.mib

ENTITY-STATE-TC-MIB

Standard/rfc4268-ENTITY-STATE-TC-MIB.mib

EXTREME-BASE-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-CABLE-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-DLCS-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-DOS-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-EAPS-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-EDP-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-ENH-DOS-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-ESRP-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-FDB-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-FILETRANSFER-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-NETFLOW-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-NP-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-OSPF-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-PBQOS-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-POE-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-PORT-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-POS-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-QOS-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-RTSTATS-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-SERVICES-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-SLB-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-SNMPV3-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-STP-EXTENSIONS-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-SYSTEM-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-TRAP-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-TRAPPOLL-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-V2TRAP-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-VC-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-VLAN-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREME-WIRELESS-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREMEdot11AP-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EXTREMEdot11f-MIB

Vendor/Extreme/v730b49.mib

EtherLike-MIB

Standard/rfc3635-EtherLike-MIB.mib

FDDI-SMT73-MIB

Standard/Historic/rfc1512-FDDI-SMT73-MIB.mib

FOUNDRY-SN-ROOT-MIB

Vendor/Foundry/FOUNDRY-SN-ROOT-MIB.mib

FRAME-RELAY-DTE-MIB

Standard/rfc2115-FRAME-RELAY-DTE-MIB.mib

FtpServer-MIB

Vendor/Microsoft/ftp.mib

HC-RMON-MIB

Standard/rfc3273-HC-RMON-MIB.mib

HCNUM-TC※

NNM/server/lib/nms-mib-model.jar/com/hp/ov/nms/mib/model/hibernate/rfc2856-HCNUM-TC.mib

HOST-RESOURCES-MIB

Standard/rfc2790-HOST-RESOURCES-MIB.mib

HOST-RESOURCES-TYPES

Standard/rfc2790-HOST-RESOURCES-TYPES.mib

HP-ICF-OID

Vendor/Hewlett-Packard/ProCurve/hpicfOid.mib

HP-SITESCOPE-MIB

Vendor/Hewlett-Packard/HP-SITESCOPE-MIB.mib

HP-SN-AGENT-MIB

Vendor/Hewlett-Packard/hpEtherSwitch/hp-sn-agent.mib

HP-SN-ROOT-MIB

Vendor/Hewlett-Packard/hpEtherSwitch/hp-sn-root.mib

HP-SN-SWITCH-GROUP-MIB

Vendor/Hewlett-Packard/hpEtherSwitch/hp-sn-switch.mib

HP-UNIX

Vendor/Hewlett-Packard/hp-unix

HttpServer-MIB

Vendor/Microsoft/http.mib

IANA-ADDRESS-FAMILY-NUMBERS-MIB

Standard/IANA-ADDRESS-FAMILY-NUMBERS-MIB.mib

IANA-MAU-MIB

Standard/rfc4836-IANA-MAU-MIB.mib

IANA-RTPROTO-MIB

Vendor/Cisco/IANA-RTPROTO-MIB.my

IANATn3270eTC-MIB

Standard/IANATn3270eTC-MIB.mib

IANAifType-MIB

Standard/IANAifType-MIB.mib

IEEE8021-TC-MIB

IEEE/IEEE8021-TC-MIB.mib

IEEE8023-LAG-MIB

IEEE/IEEE8023-LAG-MIB.mib

IEEE802dot11-MIB

IEEE/IEEE802dot11-MIB.mib

IF-MIB

Standard/rfc2863-IF-MIB.mib

IGMP-MIB

Vendor/Cisco/IGMP-MIB.my

IGMP-STD-MIB

Vendor/Cisco/IGMP-STD-MIB.my

INET-ADDRESS-MIB

Standard/rfc4001-INET-ADDRESS-MIB.mib

INTEGRATED-SERVICES-MIB

Standard/rfc2213-INTEGRATED-SERVICES-MIB.mib

IP-FORWARD-MIB

Standard/rfc4292-IP-FORWARD-MIB.mib

IP-MIB

Standard/rfc4293-IP-MIB.mib

IPMCAST-MIB

Standard/rfc5132-IPMCAST-MIB.mib

IPMROUTE-MIB

Vendor/Cisco/IPMROUTE-MIB.my

IPMROUTE-STD-MIB

Vendor/Cisco/IPMROUTE-STD-MIB.my

IPV6-FLOW-LABEL-MIB

Standard/rfc3595-IPV6-FLOW-LABEL-MIB.mib

IPV6-MIB

Standard/rfc2465-IPV6-MIB.mib

IPV6-TC

Standard/rfc2465-IPV6-TC.mib

ISDN-MIB

Standard/rfc2127-ISDN-MIB.mib

InternetServer-MIB

Vendor/Microsoft/inetsrv.mib

JUNIPER-CHASSIS-DEFINES-MIB

Vendor/Juniper/mib-jnx-chas-defines

JUNIPER-JS-IF-EXT-MIB

Vendor/Juniper/mib-jnx-js-if-ext

JUNIPER-JS-SMI

Vendor/Juniper/mib-jnx-js-smi

JUNIPER-MIB

Vendor/Juniper/mib-jnx-chassis

JUNIPER-SMI

Vendor/Juniper/mib-jnx-smi

JUNIPER-V1-TRAPS

Vendor/Juniper/v1_traps

JUNIPER-VPN-MIB

Vendor/Juniper/mib-jnx-vpn

Juniper-MIBs

Vendor/Juniper/Juniper-MIBs.mib

Juniper-UNI-SMI

Vendor/Juniper/Juniper-UNI-SMI.mib

LANGTAG-TC-MIB

Standard/rfc5131-LANGTAG-TC-MIB.mib

LLDP-MIB

IEEE/lldp.mib

LanMgr-Mib-II-MIB

Vendor/Microsoft/lmmib2.mib

MAU-MIB

Standard/rfc4836-MAU-MIB.mib

MGMD-STD-MIB

Standard/rfc5519-MGMD-STD-MIB.mib

MPLS-L3VPN-STD-MIB

Standard/rfc4382-MPLS-L3VPN-STD-MIB.mib

MPLS-LSR-MIB

Vendor/Cisco/MPLS-LSR-MIB.my

MPLS-LSR-STD-MIB

Standard/rfc3813-MPLS-LSR-STD-MIB.mib

MPLS-MIB

Vendor/Juniper/mib-jnx-mpls

MPLS-TC-STD-MIB

Standard/rfc3811-MPLS-TC-STD-MIB.mib

MPLS-TE-MIB

Vendor/Cisco/MPLS-TE-MIB.my

MPLS-TE-STD-MIB

Standard/rfc3812-MPLS-TE-STD-MIB.mib

MPLS-VPN-MIB

Vendor/Cisco/MPLS-VPN-MIB.my

MSDP-MIB

Vendor/Nortel/MSDP-MIB.mib

Nortel-Magellan-Passport-StandardTextualConventionsMIB

Vendor/Nortel/Nortel-Magellan-Passport-StandardTextualConventionsMIB.mib

Nortel-Magellan-Passport-TextualConventionsMIB

Vendor/Nortel/Nortel-Magellan-Passport-TextualConventionsMIB.mib

Nortel-Magellan-Passport-UsefulDefinitionsMIB

Vendor/Nortel/Nortel-Magellan-Passport-UsefulDefinitionsMIB.mib

Nortel-MsCarrier-MscPassport-StandardTextualConventionsMIB

Vendor/Nortel/Nortel-MsCarrier-MscPassport-StandardTextualConventionsMIB.mib

Nortel-MsCarrier-MscPassport-TextualConventionsMIB

Vendor/Nortel/Nortel-MsCarrier-MscPassport-TextualConventionsMIB.mib

Nortel-MsCarrier-MscPassport-UsefulDefinitionsMIB

Vendor/Nortel/Nortel-MsCarrier-MscPassport-UsefulDefinitionsMIB.mib

OLD-CISCO-CHASSIS-MIB

Vendor/Cisco/OLD-CISCO-CHASSIS-MIB.my

OLD-CISCO-INTERFACES-MIB

Vendor/Cisco/OLD-CISCO-INTERFACES-MIB.my

OLD-CISCO-SYS-MIB

Vendor/Cisco/OLD-CISCO-SYS-MIB.my

OSPF-MIB

Standard/rfc4750-OSPF-MIB.mib

P-BRIDGE-MIB

Standard/rfc4363-P-BRIDGE-MIB.mib

PIM-MIB

Vendor/Cisco/PIM-MIB.my

PIM-STD-MIB

Standard/rfc5060-PIM-STD-MIB.mib

POWER-ETHERNET-MIB

Standard/rfc3621-POWER-ETHERNET-MIB.mib

PerfHist-TC-MIB

Standard/rfc3593-PerfHist-TC-MIB.mib

Q-BRIDGE-MIB

Standard/rfc4363-Q-BRIDGE-MIB.mib

RAPID-CITY

Vendor/Nortel/RAPID-CITY.mib

RFC-1212※

NNM/server/lib/nms-mib-model.jar/com/hp/ov/nms/mib/model/hibernate/rfc1212-RFC1212.mib

RFC-1215

Standard/rfc1215-RFC1215.mib

RFC1155-SMI※

NNM/server/lib/nms-mib-model.jar/com/hp/ov/nms/mib/model/hibernate/rfc1155-RFC1155-SMI.mib

RFC1213-MIB※

NNM/server/lib/nms-mib-model.jar/com/hp/ov/nms/mib/model/hibernate/rfc1213-RFC1213-MIB.mib

RFC1253-MIB

Vendor/OTHER-VENDORS/RFC1253-MIB.my

RFC1271-MIB※

NNM/server/lib/nms-mib-model.jar/com/hp/ov/nms/mib/model/hibernate/rfc1271-RFC1271-MIB.mib

RFC1315-MIB

Standard/rfc1315-RFC1315-MIB.mib

RIPv2-MIB

Standard/rfc1724-RIPv2-MIB.mib

RMON-MIB

Standard/rfc2819-RMON-MIB.mib

RMON2-MIB

Standard/rfc4502-RMON2-MIB.mib

RS-232-MIB

Standard/rfc1659-RS-232-MIB.mib

SMON-MIB

Standard/rfc2613-SMON-MIB.mib

SNMP-FRAMEWORK-MIB

Standard/rfc3411-SNMP-FRAMEWORK-MIB.mib

SNMP-REPEATER-MIB

Standard/rfc2108-SNMP-REPEATER-MIB.mib

SNMP-TARGET-MIB

Standard/rfc3413-SNMP-TARGET-MIB.mib

SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB

Standard/rfc3415-SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB.mib

SNMPv2-CONF※

NNM/server/lib/nms-mib-model.jar/com/hp/ov/nms/mib/model/hibernate/rfc1904-SNMPv2-CONF.mib

SNMPv2-MIB※

NNM/server/lib/nms-mib-model.jar/com/hp/ov/nms/mib/model/hibernate/rfc3418-SNMPv2-MIB.mib

SNMPv2-SMI※

NNM/server/lib/nms-mib-model.jar/com/hp/ov/nms/mib/model/hibernate/rfc2578-SNMPv2-SMI.mib

SNMPv2-TC※

NNM/server/lib/nms-mib-model.jar/com/hp/ov/nms/mib/model/hibernate/rfc2579-SNMPv2-TC.mib

SONET-MIB

Standard/rfc3592-SONET-MIB.mib

TOKEN-RING-RMON-MIB

Standard/Historic/rfc1513-TOKEN-RING-RMON-MIB.mib

TRANSPORT-ADDRESS-MIB

Standard/rfc3419-TRANSPORT-ADDRESS-MIB.mib

TUNNEL-MIB

Standard/rfc4087-TUNNEL-MIB.mib

VMWARE-AGENTCAP-MIB

Vendor/VMware/VMWARE-AGENTCAP-MIB.mib

VMWARE-ENV-MIB

Vendor/VMware/VMWARE-ENV-MIB.mib

VMWARE-OBSOLETE-MIB

Vendor/VMware/VMWARE-OBSOLETE-MIB.mib

VMWARE-PRODUCTS-MIB

Vendor/VMware/VMWARE-PRODUCTS-MIB.mib

VMWARE-RESOURCES-MIB

Vendor/VMware/VMWARE-RESOURCES-MIB.mib

VMWARE-ROOT-MIB

Vendor/VMware/VMWARE-ROOT-MIB.mib

VMWARE-SYSTEM-MIB

Vendor/VMware/VMWARE-SYSTEM-MIB.mib

VMWARE-TC-MIB

Vendor/VMware/VMWARE-TC-MIB.mib

VMWARE-VC-EVENT-MIB

Vendor/VMware/VMWARE-VC-EVENT-MIB.mib

VMWARE-VMINFO-MIB

Vendor/VMware/VMWARE-VMINFO-MIB.mib

VPN-TC-STD-MIB

Standard/rfc4265-VPN-TC-STD-MIB.mib

VRRP-MIB

Standard/rfc2787-VRRP-MIB.mib

WINDOWS-NT-PERFORMANCE

Vendor/Microsoft/WINDOWS-NT-PERFORMANCE.mib

WINS-MIB

Vendor/Microsoft/wins.mib

X-DDI-MIB

Vendor/Nortel/x-ddi-adapter-mib

XYLAN-BASE-MIB

Vendor/OTHER-VENDORS/XYLAN-BASE-MIB.mib

XYLAN-HEALTH-MIB

Vendor/OTHER-VENDORS/XYLAN-HEALTH-MIB.mib

cmSmsAgt

Vendor/OTHER-VENDORS/hitachi-cometAgtEx-winNT

cometAgt

Vendor/OTHER-VENDORS/hitachi-cometAgt

cometAgtEx

Vendor/OTHER-VENDORS/hitachi-cometAgtEx-winNT

windowsNTAgt

Vendor/OTHER-VENDORS/hitachi-cometAgt-winNT

注※　一部のMIBファイルは，jarファイルに含まれています。表中のMIBファイルは，次に示すjarファイル内での相対パスとなります。

Windowsの場合

%NnmInstallDir%NNM¥server¥lib¥nms-mib-model.jar

UNIXの場合

$NnmInstallDir/NNM/server/lib/nms-mib-model.jar

付録D　各バージョンの変更内容

付録D.1　10-50の変更内容

次の適用OSを追加しました。

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard

Windows Server 2008以降では，リモートデスクトップからコンソールセッションにログインできないため，関連する記述を削除しました。

NNMi管理サーバーのインストール前チェックリストの説明を変更した。

「NNMiをインストールする（Windowsの場合）」の説明に，次の項目を追加しました。

インストール前チェックの実施およびインストール続行可否の確認

「NNMiをインストールする（UNIXの場合）」の説明に，次の項目を追加しました。

インストール前チェックの実施およびインストール続行可否の確認

NNMiのインストール後に必要な作業として，次の項目を追加しました。

言語環境を設定する（UNIXの場合だけ）

Java最大ヒープサイズを確認する

「ディスクドライブのセキュリティ設定（Windowsの場合）」の手順の説明を変更しました。

新規インストール中に読み込むMIBに，次のMIBを追加した。

AX-BOOTMANAGEMENT-MIB

AX-DEVICE-MIB

AX-FLOW-MIB

AX-LOGIN-MIB

AX-NOTIFICATION

AX-OSPF-MIB

AX-OSPFV3-MIB

AX-QUEUE-MIB

AX-SMI-MIB

AX-STATS-MIB

AX-SYSTEM-MIB

AX-VRF-MIB

付録D.2　10-10の変更内容

Windows Server 2012に対応する説明を追加しました。

ノードを検出する場合，ネットワークアドレス変換（NAT）を使用したときの注意事項を追加しました。

クイックスタート設定ウィザードの画面と説明を変更しました。

NNMiをアンインストールする場合の説明を変更しました。

NNMiヘルプウィンドウおよび［通信の設定］フォームを変更しました。

Windowsの場合のディスクドライブのセキュリティ設定の説明を追加および変更しました。

Webブラウザの有効化の設定項目および手順の説明を変更しました。

Linuxへの必要なライブラリのインストールの説明を追加および変更しました。

インストールの問題に次の内容を追加しました。

インストール時に，プレインストール手順（フェーズII）に失敗し，/tmp/nnm_preinstall_phaseII.logファイルで詳細を確認する必要があることを示すメッセージが表示される

新規インストール中に読み込むMIB一覧の説明を追加および変更しました。

付録E　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

付録E.1　関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

JP1 Version 10 JP1/Cm2/Network Node Manager i　セットアップガイド（3021-3-242）

付録E.2　このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，日立製品およびその他の製品の名称を省略して表記しています。製品の正式名称と，このマニュアルでの表記を次の表に示します。

このマニュアルでの表記

正 式 名 称

Firefox

Firefox(R)

HP-UX

HP-UX（IPF）

HP-UX 11i V3(IPF)

Linux

Linux 6

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6（64-bit x86_64）

NNMi

NNMi

JP1/Cm2/Network Node Manager i

NNMi Advanced

JP1/Cm2/Network Node Manager i Advanced

Solaris

Solaris 10(SPARC)

HP-UX，Linux，およびSolarisを総称して，UNIXと表記することがあります。

付録E.3　このマニュアルで使用する英略語

このマニュアルで使用する英略語を，次の表に示します。

このマニュアルでの表記

正式名称

ARP

Address Resolution Protocol

DNS

Domain Name System

FQDN

Fully Qualified Domain Name

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

ICMP

Internet Control Message Protocol

IPF

Itanium(R) Processor Family

MIB

Management Information Base

NFS

Network File System

SNMP

Simple Network Management Protocol

VLAN

Virtual LAN

付録E.4　このマニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用する記号を次に示します。

記 号

説 明

［ ］

メニュー項目やボタンを表します。

［ ］＞［ ］

メニュー項目を連続して選択することを表します。

［Enter］キーを押すことを表します。

付録E.5　KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

付録F　用語解説

J

JBossアプリケーションサーバー

Java Platform, Enterprise Edition（Java EE），Enterprise Java Beans（EJB）と組み合わせて使用するアプリケーションサーバープログラムです。

N

NNMi

JP1/Cm2/Network Node Manager iおよびJP1/Cm2/Network Node Manager i Advancedの略称です。

ネットワーク管理の支援や統合のために設計されたソフトウェアです。ネットワークノードの継続検出，イベントの監視，およびネットワーク障害管理などの機能を備えています。「NNMiコンソール」も参照してください。

NNMi管理サーバー

NNMiソフトウェアがインストールされ，NNMiプロセスやサービスが実行されるコンピュータシステムのことです。

NNMiコンソール

NNMiソフトウェアのユーザーインタフェースです。オペレータや管理者は，NNMiコンソールを使用することで，大部分のNNMiネットワーク管理タスクを実行できます。

O

ovstartコマンド

NNMiの管理プロセスを起動するためのコマンドです。詳細については，［ヘルプ］＞［NNMi ドキュメントライブラリ］＞［リファレンスページ］（NNMiヘルプ）を参照してください。

ovstatusコマンド

NNMiが管理プロセスの現在のステータスを報告するコマンドです。詳細については，［ヘルプ］＞［NNMi ドキュメントライブラリ］＞［リファレンスページ］（NNMiヘルプ）を参照してください。

ovstopコマンド

NNMiの管理プロセスを停止するためのコマンドです。詳細については，［ヘルプ］＞［NNMi ドキュメントライブラリ］＞［リファレンスページ］（NNMiヘルプ）を参照してください。

S

SNMP

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）を参照してください。

SNMPトラップ

内部の状態の変化や障害を検知すると，SNMPエージェントによって生成される未確認イベントで，RFC-1155で指定されるプロトコルに準拠しています。

あ

アカウント

ユーザーアカウントを参照してください。

アプリケーションフェイルオーバー

NNMiで，現在アクティブなサーバーが停止した場合に，NNMiのプロセスの制御をスタンバイサーバーに移行するオプション機能です。このオプション機能はユーザーが設定する必要があります。また，JBossクラスタリングサポートを利用しています。

い

インシデント

ネットワークに関する重要なイベントの通知イベントは，ネットワークマップ内のノードの背景の変化に反映されると同時に，インシデントビューにも表示されます。

か

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）

マネージャプロセスとエージェントプロセス間のネットワーク管理情報の通信に使用されるTCP/IP上のネットワーク管理プロトコルです。

く

クイックスタート設定ウィザード

クイックスタート設定ウィザードは，NNMiのインストールが完了した直後に自動的に実行されます。クイックスタート設定ウィザードを使用して，SNMPv1またはSNMPv2c環境の読み取りコミュニティ文字列を準備したり，検出されるノードの範囲に制限を設定したり，管理者アカウントを設定したりできます。

グローバルネットワーク管理

地理的に分散している1つ以上のリージョナルマネージャからのデータを統合する1つ以上のグローバルマネージャを持つ，NNMiの分散型の配備です。

グローバルマネージャ

分散NNMiリージョナルマネージャサーバーからのデータを統合する，グローバルネットワーク管理配備内のNNMi管理サーバーです。グローバルマネージャは，環境全体のトポロジおよびインシデントの統合ビューを提供します。グローバルマネージャには，NNMi Advancedライセンスが必要です。

け

検出プロセス

NNMiが，ノードを管理下におくために，ネットワークノードの情報を収集するプロセスです。初期検出は，まずデバイスインベントリの情報を収集し，次にネットワーク接続情報を収集するという2つのフェーズのプロセスで実行されます。この検出プロセスは，初期検出のあとは継続的に，または要求に応じて起動します。「スパイラル検出」，「自動検出」，および「シード検出」も参照してください。

検出ルール

自動検出プロセスを制限するために使用する，ユーザー定義のIPアドレス範囲です。検出ルールは，自動検出の設定の一部分として，NNMiコンソールで設定されます。「自動検出」も参照してください。

こ

高可用性

このマニュアルでは，設定の一部に障害があっても中断されないサービスを提供するハードウェアおよびソフトウェアの設定のことです。高可用性（HA）とは，コンポーネントに障害があった場合でもアプリケーションを実行し続けるよう冗長コンポーネントを備えた構成を意味します。NNMiは，市販されている幾つかのHAソリューションの1つをサポートするように設定できます。「アプリケーションフェイルオーバー」と比べてください。

コミュニティ文字列

SNMPエージェントに送信するSNMPクエリーを認証するために使用されるテキストパスワードです。

コンソール

NNMiコンソールを参照してください。

根本原因解析（RCA）

ネットワークインシデントの根本的な原因を特定するための，問題解決機能です。NNMiの根本原因解決（RCA）エンジンが通知された問題を評価することによって，インシデントが発生したと判断します。

し

シード

ネットワーク検出プロセスの開始点として機能すれば，NNMiのネットワーク検出を助けるSNMPノードのことです。例えば，監視する環境によってはコアルータがシードになります。各シードは，IPアドレスやホスト名によって識別されます。自動検出を無効にすると，検出プロセスはシード検出に限定されます。この場合，指定したノードだけが検出され，NNMiデータベースに追加されます。「自動検出」と「シード検出」も参照してください。

シード検出

シード，またはシードファイルを基にしたプロセスで，シードとして指定したノードについてだけ検出し，レイヤー2の接続情報を返します。シード検出は，特定したクエリーとタスクのネットワークインベントリだけを保守します。自動検出と比べてください。「スパイラル検出」も参照してください。

システムアカウント

NNMiのインストール時に使用するために提供される特別なアカウントです。システムアカウントは，インストール終了後は，コマンドラインのセキュリティや復旧目的だけに使用されます。「ユーザーアカウント」も参照してください。

自動検出

1つ以上の検出ルールに該当するすべてのSNMPノードを自動的に検出し管理下とする，スパイラル検出プロセスです。シード検出と比べてください。「スパイラル検出」と「検出ルール」も参照してください。

す

スパイラル検出

NNMiの管理するネットワークのインベントリ，包含，リレーションシップ，接続についての情報を含む，ネットワークトポロジ情報を常時更新する処理のことです。検出プロセスを参照してください。「自動検出」と「シード検出」も参照してください。

と

トポロジ（ネットワーク）

ネットワークのノードや接続などが，通信ネットワーク上でどのように配置されているのかを示す図のことです。

トラップ

SNMPトラップを参照してください。

の

ノード

ネットワーク関係で，ネットワークに接続されているコンピュータシステムやデバイス（プリンタ，ルータ，ブリッジなど）のことです。

ほ

ポート

ネットワークハードウェアで，ネットワークデバイスの情報の受け渡しを行う場所です。

ゆ

ユーザーアカウント

ユーザーやユーザーグループが，NNMiにアクセスするための方法です。ユーザーアカウントは，NNMiコンソールで設定されます。それに定義済みのユーザーロールが割り当てられます。システムアカウントおよびユーザーロールを参照してください。

ユーザーロール

NNMi管理者は，ユーザーアクセス設定の一環として，各ユーザーアカウントに定義済みのユーザーロールを割り当てます。ユーザーロールによって，NNMiコンソールにアクセス可能なユーザーアカウント，および各ユーザーアカウントで使用可能なワークスペースとアクションが決まります。NNMiには，プログラムによってあらかじめ定義され変更できない次の階層型ユーザーロールがあります。

管理者，オペレータレベル2，オペレータレベル1，ゲスト。

「ユーザーアカウント」も参照してください。

る

ルール

検出ルールを参照してください。

れ

レイヤー2（L2）

階層化通信モデルであるOpen Systems Interconnection（OSI）のデータリンク層です。データリンク層では，ネットワークの物理リンクを介してデータの伝送を行います。スイッチは，レイヤー2のデータを転送するデバイスで，宛先Media Access Control（MAC）アドレスからメッセージの転送先を決定します。

レイヤー3（L3）

階層化通信モデルであるOpen Systems Interconnection（OSI）のネットワーク層です。ネットワーク層は，ネットワーク上の隣接するノードのアドレスの取得，データ伝送経路の選択，サービス品質などに関与します。また，ローカルホストドメインへの受信メッセージの認識・転送なども行っています。サブネットの接続はすべてレイヤー3（IP）レベルで行われます。

索引

D

DHCP[1]

DNS設定を確認する[1]

H

hostnolookup.confファイル[1]

I

ipnolookup.confファイル[1]

IPアドレス

管理サーバー[1]

検出シードの入力[1]

IPアドレス範囲[1]

J

JavaScriptの有効化[1]

JBossアプリケーションサーバー[1]、[2]

jbossポートの競合[1]

L

Linuxへの必要なライブラリのインストール（Linuxの場合）[1]

N

NNMi[1]

NNMi管理サーバー[1]、[2]

NNMiクイックスタート設定ウィザード[1]

NNMiコンソール[1]

URL[1]

Webブラウザの有効化[1]

アクセス[1]

サインイン[1]

NNMiサービスの再起動[1]

NNMiスパイラル検出[1]

NNMiのアンインストール

（UNIXの場合）[1]

（Windowsの場合）[1]

NNMiのインストール[1]

ディスク容量が足りない場合[1]

NNMiのライセンスを取得する[1]

NNMiへアクセスする[1]

NNMiヘルプへアクセスする[1]

NNMiをアンインストールする[1]、[2]

NNMiをインストールする[1]

（UNIXの場合）[1]

（Windowsの場合）[1]

nnmofficialfqdn.ovplスクリプト[1]

nnmsnmpwalk.ovplコマンド[1]

nslookupの応答時間の改善[1]

nslookup要求を避ける[1]

nsswitch.confファイル[1]

O

ovstartコマンド[1]、[2]

ovstatusコマンド[1]

ovstopコマンド[1]、[2]

R

RCAアルゴリズム[1]

root権限[1]

S

SNMP[1]

対応バージョン[1]

SNMPトラップ[1]

W

Webブラウザ

NNMiコンソールへのアクセス[1]

Webブラウザの有効化[1]

あ

アカウント[1]

アプリケーションフェイルオーバー[1]

い

一時試用ライセンス[1]

一時試用ライセンスキー[1]

イベント相関処理[1]

インシデント[1]

インストール

インストール前チェックリスト[1]

インストールおよび初期スタートアップのトラブルシューティング[1]

インストールの問題[1]

インストール前チェックリスト[1]

NNMi管理サーバー[1]

NNMiクイックスタート設定ウィザード[1]

お

オペレータレベル1[1]

オペレータレベル2[1]

か

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）[1]

環境変数

ファイルやディレクトリの場所[1]

完全修飾ドメイン名[1]

完全修飾ドメイン名の判断[1]

管理サーバー

DHCP[1]

IPアドレス[1]

管理者

権限[1]

管理者権限[1]

管理者ロール[1]

管理対象ノードの数の確認[1]

く

クイックスタート設定ウィザード[1]

URL[1]

クイックスタート設定ウィザードを使用する[1]

グローバルネットワーク管理[1]

グローバルマネージャ[1]

け

継続検出[1]

ゲストロール[1]

権限サーバー[1]

検出[1]

検出シード[1]

検出設定チェックリスト[1]

検出モード[1]

自動検出ルール[1]

進行状況を確認する[1]

スパイラル[1]

検出シード[1]

検出設定チェックリスト[1]

検出の進行状況[1]

検出プロセス[1]

検出ルール[1]

こ

高可用性[1]

恒久ライセンス[1]

恒久ライセンスキー[1]

恒久ライセンスキーのインストールを準備する[1]

恒久ライセンスキーを取得してインストールする[1]

コマンド

nnmsnmpwalk.ovpl[1]

ovstart[1]

ovstop[1]

コマンドラインのセキュリティ[1]

コミュニティ文字列[1]、[2]

コンソール[1]

根本原因解析[1]

根本原因解析（RCA）[1]

さ

サインイン[1]

し

シード[1]

シード検出[1]

システムアカウント[1]、[2]

システムアカウントのパスワードの設定[1]

自動検出[1]

設定[1]

自動検出ルール[1]、[2]

規則[1]

証明書

自己署名[1]

認証機関[1]

初期スタートアップの問題[1]

新規インストール中に読み込むMIB[1]

シンボリックリンク[1]

す

スクリプト

nnmofficialfqdn.ovpl[1]

スパイラル検出[1]、[2]

せ

正式な完全修飾ドメイン名の取得または設定[1]

セカンダリDNSサービス[1]

設定

DNS[1]

NNMi[1]

クイックスタート設定ウィザード[1]

コミュニティ文字列[1]

ネットワーク検出[1]

そ

ソフトウェア使用許諾契約書[1]

ソフトウェアに関する情報[1]

た

対応Webブラウザ[1]

対応バージョン

SNMP[1]

タスク

ネットワーク検出の設定[1]

て

定義済みのユーザーロール[1]

と

動的な障害管理[1]

トポロジ[1]

トポロジ（ネットワーク）[1]

ドメインネームシステム[1]

トラップ[1]

トラブルシューティング

NNMiコンソールを起動できない[1]

インストール[1]

検出[1]

初期スタートアップ[1]

ね

ネットワーク検出[1]

ネットワークトポロジ[1]

の

ノード[1]

ノードにpingを送る[1]

は

ハードウェアおよびソフトウェア[1]

ハードウェアに関する情報[1]

パスワード

サインイン[1]

ふ

ファイル

hostnolookup.conf[1]

ipnolookup.conf[1]

nsswitch.conf[1]

複数のDNSサーバーが使用される場合[1]

不十分なディスク容量[1]

ほ

ポート[1]

jbossポートの競合[1]

NNMiコンソールへのアクセス[1]

ゆ

有効なIPアドレス範囲[1]

ユーザー[1]

サインイン[1]

ユーザーアカウント[1]

ユーザーロール[1]

システムアカウント[1]

ら

ライセンス[1]

ライセンスの種類の確認[1]

ラウンドロビンDNS[1]

る

ルール[1]

れ

例外管理[1]

レイヤー2（L2）[1]

レイヤー3（L3）[1]

ろ

ロール[1]