JP1 Version 10　JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option

解説・手引書

3021-3-120-10

前書き

対象製品

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option（適用OS：Windows）

R-15213-AW JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option 10-50

製品構成一覧および内訳形名

R-15213-A1 JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option 10-50（適用OS：Windows Server 2003, Windows XP）

R-15213-AA JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option 10-50（適用OS：Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista）

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager License（適用OS：Windows）

R-F15213-A1W JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager License 10-50

製品構成一覧および内訳形名

R-F15213-A11 JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager License 10-50（適用OS：Windows Server 2003）

R-F15213-A1A JP1/Automatic Job Management System 3 -Print Option Manager License 10-50（適用OS：Windows Server 2012, Windows Server 2008）

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager License（適用OS：UNIX）

R-F19213-A12 JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager License 10-50（適用OS：Solaris）

R-F19213-A18 JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager License 10-50（適用OS：Linux 6(x86), Linux 6(AMD/Intel 64), Linux 5(x86), Linux 5(AMD/Intel 64)）

R-F19213-A1J JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager License 10-50（適用OS：HP-UX(IPF)）

R-F1M213-A13 JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager License 10-50（適用OS：AIX）

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

AIXは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。

AMDは，Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。

HP-UXは，Hewlett-Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。

Itaniumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft Excelは，米国Microsoft Corporationの商品名称です。

Microsoft Officeは，米国Microsoft Corporationの商品名称です。

Microsoft Office Excelは，米国 Microsoft Corporationの商品名称です。

OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc.の登録商標もしくは商標です。

UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

プログラムプロダクト「R-F19213-A12」には，Oracle Corporationまたはその子会社，関連会社が著作権を有している部分が含まれています。

プログラムプロダクト「R-F19213-A12」には，UNIX System Laboratories,Inc.が著作権を有している部分が含まれています。

その他記載の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

マイクロソフト製品のスクリーンショットの使用について

Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記

製品名

Microsoft Excel

Microsoft(R) Excel

Microsoft(R) Office Excel

Microsoft Office

Microsoft(R) Office

Windows 7

Windows 7(x86)

Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise (32bit)

Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional (32bit)

Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate (32bit)

Windows 7(x64)

Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise (64bit)

Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional (64bit)

Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate (64bit)

Windows 8

Windows 8(x86)

Windows(R) 8 (32bit)

Windows(R) 8 Enterprise (32bit)

Windows(R) 8 Pro (32bit)

Windows 8(x64)

Windows(R) 8 (64bit)

Windows(R) 8 Enterprise (64bit)

Windows(R) 8 Pro (64bit)

Windows 8.1

Windows 8.1(x86)

Windows(R) 8.1 (32bit)

Windows(R) 8.1 Enterprise (32bit)

Windows(R) 8.1 Pro (32bit)

Windows 8.1(x64)

Windows(R) 8.1 (64bit)

Windows(R) 8.1 Enterprise (64bit)

Windows(R) 8.1 Pro (64bit)

Windows Server 2003

Windows Server 2003(x86)

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition

Windows Server 2003(x64)

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition

Windows Server 2003 R2(x86)

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition (x86版)

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition (x86版)

Windows Server 2003 R2(x64)

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition

Windows Server 2008

Windows Server 2008(x86)

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter (32bit)

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise (32bit)

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard (32bit)

Windows Server 2008(x64)

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter (x64)

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise (x64)

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard (x64)

Windows Server 2008 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard

Windows Server 2012

Windows Server 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard

Windows Server 2012 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard

Windows Vista

Windows Vista(x86)

Microsoft(R) Windows Vista(R) Business

Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise

Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate

Windows Vista(x64)

Microsoft(R) Windows Vista(R) Business (x64)

Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise (x64)

Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate (x64)

Windows XP

Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Operating System

注

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，Windows Vista，Windows Server 2003，およびWindows XPを総称してWindowsと表記することがあります。

発行

2014年9月 3021-3-120-10

著作権

Copyright (C) 2012, 2014, Hitachi, Ltd.

Copyright (C) 2012, 2014, Hitachi Solutions, Ltd.

変更内容

変更内容（3021-3-120-10）

追加・変更内容

変更個所

適用OSに次のOSを追加した。

Windows 8.1

Windows Server 2012

Windows 8

Linux 5(x86)

Linux 5(AMD/Intel 64)

Solaris 11(SPARC)

−

JP1/AJS3 - Print Optionを構成する各プログラムの前提OSに次のOSを追加した。

JP1/AJS3 - Print Option Manager License

Windows Server 2012

JP1/AJS3 - Print Option

Windows 8.1

Windows Server 2012

Windows 8

2.1.1，2.1.2，3.1，3.3.1，3.4.2，3.4.4，3.5(1)，6.8.2，6.10.2，7.2，7.8，7.9，7.10，7.15.5，7.18，7.19，8.，10.3.1，10.3.2(1)，10.4.2(2)，10.4.2(3)，10.4.3(2)，10.4.3(3)，10.5.1(2)，10.5.2，10.5.2(1)，付録D.1，付録D.2(1)

JP1/AJS3 - Print Optionを構成する各プログラムの前提プログラムに次のプログラムを追加した。

Microsoft Office 2013 32ビット版（Microsoft Excel 2013 32ビット版）

Microsoft Office 2013 64ビット版（Microsoft Excel 2013 64ビット版）

Microsoft .NET Framework 3.0

Microsoft .NET Framework 3.5

2.1.2，7.3

ポート番号を使用する通信の説明を追加した。

3.4.1

［ツールの登録］ダイアログの［起動コマンド］に設定する内容の説明を変更しました。

3.4.2

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのサービスの説明を追加した。

3.4.3

JP1/AJS3の環境設定パラメーターADMACLIMITを「yes」にしてJP1/AJS3 - Viewからジョブ運用情報の収集する場合の注意事項を追加した。

3.4.3(1)，3.4.3(2)，4.2.1，4.2.2

バックアップ対象ファイルの説明を追加・変更した。

3.5，3.5(1)

ウイルス対策ソフト実行時の注意事項を追加した。

3.6

ルートジョブネットから収集できる情報の注意事項を削除した。

4.1

ジョブ運用情報の転送の説明を変更した。

5.1

ジョブネットフロー書式定義の項目に「表の形式」と「出力方向」を追加した。

6.9，6.10.1，6.10.2，7.7，7.9，7.18

ジョブネットフロー書式定義の項目数の最大値を20個に変更した。

6.9，7.18

ジョブネットフロー書式定義の出力形式の説明を追加・変更した。

6.9

テキストボックスによってアイコンや矢印，ユニットパス名の文字列が隠れて表示されない場合の注意事項を変更した。

7.6

マップ出力，ジョブネットフロー出力，マップPDF出力，およびジョブネットフローPDF出力の処理時間がMicrosoft Excelの描画性能に依存する場合の注意事項を追加した。

7.6，7.7，7.8，7.9

マップ出力，ジョブネットフロー出力，マップPDF出力，およびジョブネットフローPDF出力での印刷および印刷プレビューでユニット名またはデータが欠けて表示される場合に，ユニット名またはデータの表示領域のサイズを拡張することができる機能を追加した。

7.6，7.7，7.8，7.9，7.19

マップ出力およびマップPDF出力でユニット名の背景で矢印が隠れて表示されない場合に，ユニット名の背景を透明にすることができる機能を追加した。

7.6，7.8，7.19

セルの文字列が隠れて表示されない場合の注意事項を追加した。

7.7

マップPDF出力およびジョブネットフローPDF出力で，文字列が欠けてユニット名がすべて表示されない場合の対処方法を注意事項に追加した。

7.8，7.9

［書式定義］画面の［列項目］タブのデザインを変更した。

7.15.3

該当データがない場合または列項目の出力対象になっていないユニット種別の場合の注意事項を追加した。

7.15.5，7.18，付録A

SolarisのLANG環境変数の説明を変更した。

8.

jprcollectコマンドの注意事項を変更した。

8.

次のメッセージを追加した。

KAVR2112-E，KAVR3006-E，KAVR3023-E

9.2，9.3

次のメッセージのオペレーターのとる処置を追加した。

KAVR1000-E，KAVR5000-E，KAVR5010-E

9.3

「LicLog」の説明を変更した。

10.4.2(3)，10.4.3(3)

「¥WINSXS.TXT」の説明を削除した。

10.4.2(3)，10.4.3(3)

「¥JP1AJS2POMLSV.DAT」の説明を追加した。

10.4.3(3)

サポート帳票列項目一覧に次の項目を追加した。

（ジョブネット）ジョブネット内ジョブ数

付録A

サポート帳票列項目一覧のajsshowコマンドの項目を［ジョブネットフロー書式定義］画面で指定できる項目に変更した。

付録A

オンラインヘルプのフォルダおよびファイルの注意事項を削除した。

付録D.1

「JPRFLWPR.log」および「JPRPDFPR.log」の計算式と注意事項を変更した。

付録D.1

「（インストール先フォルダ）」下の「Map」フォルダに「ajs2_rel.txt」を追加した。

付録D.1

「（インストール先フォルダ）」下の「jprpoml.ini」および「jprpoml.ini.mode」に注意事項を追加した。

付録D.2(1)

「%allusersprofile%･Hitachi･JP1･JP1_DEFAULT･JP1AJS2POM」下に「jprpoml.ini」および「jprpoml.ini.model」を追加した。

付録D.2(1)

「ajs2pomcollect.log」および「ajs2pomcollect.log.1」を追加した。

付録D.2(1)，付録D.2(2)

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option，およびJP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager Licenseの機能，および操作方法を説明したものです。

対象読者

このマニュアルは，JP1/Automatic Job Management System 3を使ったシステムの定義情報，実行予定・結果情報といったジョブ運用情報を印刷したい方を対象としています。

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章と付録から構成されています。なお，このマニュアルは各OS（Operating System）に共通のマニュアルです。OSごとに差異がある場合は，本文中でそのつど内容を書き分けています。

第１章　JP1/AJS3 - Print Optionの機能概要

JP1/AJS3 - Print Optionの機能の概要を説明しています。

第２章　JP1/AJS3 - Print Optionのシステム構成

JP1/AJS3 - Print Optionの動作環境とシステム構成について説明しています。

第３章　インストールとセットアップ

JP1/AJS3 - Print Optionの各プログラム（JP1/AJS3 - Print Option，JP1/AJS3 - Print Option Manager License）をインストールしセットアップする手順について説明しています。

第４章　ジョブ運用情報の収集

ジョブ運用情報の収集について説明しています。

第５章　ジョブ運用情報の転送

ジョブ運用情報の転送について説明しています。

第６章　ジョブ運用情報のドキュメント出力

ジョブ運用情報のドキュメント出力について説明しています。

第７章　画面

JP1/AJS3 - Print Optionの表示項目，および定義項目について説明しています。

第８章　コマンド

JP1/AJS3 - Print Optionで使用できるコマンドの文法を説明しています。

第９章　メッセージ

JP1/AJS3 - Print Optionが出力するメッセージを説明しています。

第１０章　トラブルシューティング

JP1/AJS3 - Print Optionの運用中にトラブルが発生した場合の対処方法などを説明しています。

付録Ａ　サポート帳票列項目一覧

［書式定義］画面の基本形式がリスト帳票のときに指定できる列項目，および［ジョブネットフロー書式定義］画面で指定できる項目の一覧を示しています。

付録Ｂ　月次／日次帳票の列項目一覧

［書式定義］画面の基本形式が月次，日次のときに指定できる列項目の一覧を示しています。

付録Ｃ　月次／日次帳票の表記記号一覧

書式の基本形式が月次，または日次のときの結果で列項目詳細を記号にした場合の表記記号の一覧を示しています。

付録Ｄ　製品ファイル情報

ファイルおよびディレクトリ一覧を示しています。

付録Ｅ　プロセス一覧

プロセス一覧を示しています。

付録Ｆ　各バージョンの変更内容

各バージョンの変更点について説明しています。

付録Ｇ　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報（関連マニュアル，マニュアルでの表記など）について説明しています。

付録Ｈ　用語解説

JP1/AJS3 - Print Optionに関する用語を説明しています。

1　JP1/AJS3 - Print Optionの機能概要

ジョブネットの定義情報，実行予定・結果情報といったジョブ運用情報をプリントすることができます。日々の運用・保守のためのドキュメント化を強力に支援します。

この章では，JP1/AJS3 - Print Optionの機能について説明します。

1.1　JP1/AJS3 - Print Optionの機能

JP1/AJS3 - Print Optionには，次に示す三つの機能があります。

定義内容の帳票出力

実行予定・結果内容の帳票出力

帳票のカスタマイズ

1.2　定義内容の帳票出力

ジョブネット要素の定義内容を，リスト形式，またはマップ形式の帳票として出力できます。

リスト形式の帳票は，定義項目を列に，ユニットを行にした定義内容の一覧です。定義内容の詳細を見るときに便利です。

図1‒1　リスト形式の帳票出力例

マップ形式の帳票は，ユニットをアイコンで表したビジュアルな帳票です。ユニットの関連が一目で判別できます。

図1‒2　マップ形式の帳票出力例

1.3　実行予定・結果内容の帳票出力

実行登録済みのジョブネット，またはジョブの実行予定・結果内容を，日次形式，または月次形式の帳票として出力できます。

日次形式の帳票は，1日ごとの実行予定・結果内容です。

図1‒3　日次形式の帳票出力例

月次形式の帳票は，1か月ごとの実行予定・結果内容です。

図1‒4　月次形式の帳票出力例

1.4　帳票のカスタマイズ

帳票のレイアウトや出力内容などを自由に設定できます。

レイアウトは，用紙サイズ，印刷向き，余白，ヘッダーなどを自由に設定できます。

図1‒5　帳票のカスタマイズ例（その1）

帳票の列項目は，任意の定義内容を組み合わせることができます。

図1‒6　帳票のカスタマイズ例（その2）

2　JP1/AJS3 - Print Optionのシステム構成

ここでは，JP1/AJS3 - Print Option を導入する際に検討する事項として，JP1/AJS3 - Print Option の動作環境と，システム構成について説明します。

JP1/AJS3 - Print Optionは，次の二つのプログラムで構成されています。

・JP1/AJS3 - Print Option Manager License

　JP1/AJSからジョブ運用情報を収集するプログラムです。

・JP1/AJS3 - Print Option

　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseで収集したジョブ運用情報をドキュメントとして出力するプログラムです。

2.1　動作環境を確認する

JP1/AJS3 - Print Optionの各プログラムの動作環境を確認します。

2.1.1　前提OS

JP1/AJS3 - Print Optionを構成する各プログラムの前提OSを次に示します。

プログラム

前提OS

JP1/AJS3 - Print Option Manager License

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2008(x86)

Windows Server 2008(x64)

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2003(x86)

Windows Server 2003(x64)

Windows Server 2003 R2(x86)

Windows Server 2003 R2(x64)

HP-UX(IPF)

Solaris

AIX

Linux

JP1/AJS3 - Print Option

Windows 8.1(x86)

Windows 8.1(x64)

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

Windows 8(x86)

Windows 8(x64)

Windows 7(x86)

Windows 7(x64)

Windows Server 2008(x86)

Windows Server 2008(x64)

Windows Server 2008 R2

Windows Vista(x86)

Windows Vista(x64)

Windows Server 2003(x86)

Windows Server 2003(x64)

Windows Server 2003 R2(x86)

Windows Server 2003 R2(x64)

Windows XP

2.1.2　前提プログラム

JP1/AJS3 - Print Optionを構成する各プログラムの前提プログラムを次に示します。

プログラム

前提プログラム

JP1/AJS3 - Print Option Manager License

JP1/AJS2 - Manager 07-00以降，JP1/AJS2 - Advanced Manager 07-00以降，JP1/AJS2 - Light Edition 07-00以降，JP1/AJS3 - Manager 09-00以降※1

JP1/AJS3 - Print Option

JP1/Script 06-00以降※2

Microsoft Office 2013 32ビット版（Microsoft Excel 2013 32ビット版），Microsoft Office 2013 64ビット版（Microsoft Excel 2013 64ビット版），Microsoft Office 2010 32ビット版(Microsoft Excel 2010 32ビット版)，Microsoft Office 2010 64ビット版(Microsoft Excel 2010 64ビット版)，Microsoft Office 2007(Microsoft Excel 2007)，Microsoft Office2003(Microsoft Excel 2003)，Microsoft Office XP(Microsoft Excel 2002)※3※4

Microsoft .NET Framework 2.0 SP2以降，Microsoft .NET Framework 3.0，Microsoft .NET Framework 3.5※5

注※1

ご使用になる，JP1/AJS3 - Print Option Manager LicenseとJP1/AJS2 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Managerのバージョンが異なる場合，ご利用ソフトウェアのいずれかの古いバージョンのJP1/AJS2 - Print Option Manager LicenseまたはJP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseでサポートされている範囲の情報だけ収集されます。ご使用になるJP1/AJS2 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Managerのバージョンと同期を取ったJP1/AJS2 - Print Option Manager LicenseまたはJP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseが存在しない場合は，ご使用になるバージョン以前の同期を取ったバージョンのサポート範囲が情報収集の範囲となります。

（例）

JP1/AJS2 - Manager 07-11とJP1/AJS3 - Print Option Manager License 09-00の組み合わせでご使用になる場合，JP1/AJS2 - Print Option Manager License 07-11が存在しないため，それ以前に同期を取ったJP1/AJS2 - Print Option Manager License 07-10でのサポート範囲が情報収集の範囲となります。

注※2

JP1/AJSを使用してジョブ運用ドキュメントの出力（jprprintコマンド）を自動運用する場合に必要です。

注※3

マップ形式およびフロー形式の帳票を出力する場合に必要です。

Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2の場合は，Microsoft Office 2013 32ビット版（Microsoft Excel 2013 32ビット版），Microsoft Office 2013 64ビット版（Microsoft Excel 2013 64ビット版），Microsoft Office 2010 32ビット版（Microsoft Excel 2010 32ビット版），Microsoft Office 2010 64ビット版（Microsoft Excel 2010 64ビット版），またはMicrosoft Office 2007（Microsoft Excel 2007）が必要です。

Windows 8，Windows Server 2012（Windows Server 2012 R2を含まない），Windows 7，Windows Server 2008 R2の場合は，Microsoft Office 2013 32ビット版（Microsoft Excel 2013 32ビット版），Microsoft Office 2013 64ビット版（Microsoft Excel 2013 64ビット版），Microsoft Office 2010 32ビット版（Microsoft Excel 2010 32ビット版），Microsoft Office 2010 64ビット版（Microsoft Excel 2010 64ビット版），Microsoft Office 2007（Microsoft Excel 2007），またはMicrosoft Office2003（Microsoft Excel 2003）が必要です。

Windows Server 2008（Windows Server 2008 R2を含まない）およびWindows Vistaの場合は，Microsoft Office 2010 32ビット版（Microsoft Excel 2010 32ビット版），Microsoft Office 2010 64ビット版（Microsoft Excel 2010 64ビット版），Microsoft Office 2007（Microsoft Excel 2007），またはMicrosoft Office2003（Microsoft Excel 2003）が必要です。

Windows Server 2003およびWindows XPの場合は，Microsoft Office 2010 32ビット版（Microsoft Excel 2010 32ビット版），Microsoft Office 2007（Microsoft Excel 2007），Microsoft Office2003（Microsoft Excel 2003），またはMicrosoft Office XP（Microsoft Excel 2002）が必要です。

注※4

マップ形式およびフロー形式の帳票をPDFファイルに出力する場合，Microsoft Office 2013 32ビット版（Microsoft Excel 2013 32ビット版），Microsoft Office 2013 64ビット版（Microsoft Excel 2013 64ビット版），Microsoft Office 2010 32ビット版（Microsoft Excel 2010 32ビット版），またはMicrosoft Office 2010 64ビット版（Microsoft Excel 2010 64ビット版）が必要です。

ただし，OSがWindows Server 2003またはWindows XPの場合，Microsoft Office 2013 32ビット版（Microsoft Excel 2013 32ビット版），Microsoft Office 2013 64ビット版（Microsoft Excel 2013 64ビット版），およびMicrosoft Office 2010 64ビット版（Microsoft Excel 2010 64ビット版）には対応していません。Microsoft Office 2010 32ビット版（Microsoft Excel 2010 32ビット版）を用意してください。

注※5

マップ形式およびフロー形式の帳票を出力する場合に必要です。

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，およびWindows Server 2008の場合は，Microsoft .NET Framework 3.0またはMicrosoft .NET Framework 3.5が必要です。

Windows Vista，Windows Server 2003，およびWindows XPの場合は，Microsoft .NET Framework 2.0 SP2以降，Microsoft .NET Framework 3.0，またはMicrosoft .NET Framework 3.5が必要です。

2.2　システム構成を検討する

JP1/AJS3 - Print Optionの基本的な構成の例を次に示します。

図2‒1　システム構成例

注※1

［JP1/AJS3 - View］画面からジョブ運用情報の収集を行う場合に必要です。

注※2

jprprintコマンドを実行する場合にプリンタとして使用できるのは，「通常使うプリンタ」だけです。

JP1/AJS3 - Print Option Manager LicenseとJP1/AJS3 - Print Optionは同一LAN内に配置する必要はありません。JP1/AJS3 - Print Option Manager LicenseとJP1/AJS3 - Print Optionのデータ交換は，ファイルの受け渡しです。ファイルの受け渡しができるのであれば，WANやオフライン構成にも対応できます。

3　インストールとセットアップ

JP1/AJS3 - Print Optionの各プログラム（JP1/AJS3 - Print Option，JP1/AJS3 - Print Option Manager License）をインストールしセットアップする手順について説明します。

インストールの作業には，Administrators権限（Windowsの場合），またはスーパーユーザー権限（UNIXの場合）が必要です。

3.1　インストール（Windowsの場合）

インストールするホストのOSがWindowsの場合に，JP1/AJS3 - Print Optionの各プログラムをインストールする手順について説明します。

インストールの作業には，Administrators権限が必要です。

すべてのプログラムを終了する。

インストールする前に，すべてのプログラムを終了してください。

提供媒体をCD-ROMドライブに入れる。

起動したインストーラの指示に従ってインストールを進めてください。

インストール時には，次の項目を設定します。

ユーザー情報

インストール先のフォルダ

他製品と同じフォルダにはインストールしないでください。

プログラムフォルダ

注意事項

インストール先のフォルダのアクセス権に注意してください。当該プログラムを使用するOSのユーザーに対して，インストール先フォルダに書き込みの許可を与えていないと，当該プログラムは正常に動作しません。デフォルトのインストール先フォルダは，管理者権限のないユーザーに書き込みを許可していませんので，管理者権限のないユーザーで操作するときは，インストール先フォルダ下のすべてのフォルダに対して書き込み許可を与えてください。

インストール先フォルダは自由に変更できますが，次の項目の合計が258バイトを超えないようにしてください。

・製品インストール先フォルダのパス名長

・製品側で作成するフォルダ，ファイル名のパス名長

　-　JP1/AJS3 - Print Option ： 80バイト

　-　JP1/AJS3 - Print Option Manager License ： 20バイト

・製品インストール先に任意でフォルダを作成する場合，作成するフォルダ名長

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaで，ユーザーアカウント制御（UAC）が有効な環境で管理者（Administrator）以外のユーザーを使用している場合，インストール時に管理者へ昇格させてください。

インストールによって作成されるフォルダ，ファイル，注意事項について「付録D　製品ファイル情報」を参照ください。

3.2　インストール（UNIXの場合）

インストールするホストのOSがUNIXの場合に，JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseをインストールする手順について説明します。

プログラムを終了する。

インストールする前に，すべてのプログラムを終了してください。

Hitachi PP Installerを実行する。

Hitachi PP Installerの指示に従ってインストールしてください。

Hitachi PP Installerの操作手順については，「3.2.1　Hitachi PP Installerの使用方法」を参照してください。

＜注意事項＞

「Install failed」メッセージが表示されるなどインストールに失敗した場合は，/etc/.hitachi/.hitachi.logファイルを確認してください。なお，このログファイルは，次にHitachi PP Installerを起動したときに上書きされます。必要に応じてバックアップを取っておいてください。

3.2.1　Hitachi PP Installerの使用方法

Hitachi PP Installerは，JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの提供媒体に格納されています。ここでは，次の操作について説明します。

Hitachi PP Installerの起動方法

Hitachi PP Installerを使ってJP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseをインストールする方法

Hitachi PP Installerを使ってJP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseを削除する方法

Hitachi PP Installerを使って現在インストールされている日立製品のバージョンを確認する方法

Hitachi PP Installerを使用するときの注意事項

Hitachi PP Installerを使用するときは，スーパーユーザー権限が必要です。スーパーユーザーでログインするか，またはsuコマンドでユーザーをスーパーユーザーに変更してください。

(1)　Hitachi PP Installerの起動

ドライブにJP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの提供媒体をセットする。

CD-ROM装置をマウントする。

次のコマンドを実行します。実行するコマンドはご使用のOSによって異なります。なお，Solarisでは，この手順は必要ありません。Linuxでも，ご使用の環境によっては自動マウントされる場合があります。

HP-UXの場合：

/usr/sbin/mount -F cdfs -r デバイススペシャルファイル名　/cdrom

AIXの場合：

/usr/sbin/mount -r -v cdrfs デバイススペシャルファイル名　/cdrom

Linuxの場合：

/bin/mount -r -t iso9660 デバイススペシャルファイル名　/media/cdrecorder

注　/cdromおよび/media/cdrecorderはCD-ROMデバイススペシャルファイルのマウントポイントです。マウントポイントディレクトリがない場合は，作成してください。なお，デバイススペシャルファイル名およびマウントポイントは，ご使用の環境によって異なります。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerをインストール，および起動する。

Linuxの場合：

/media/cdrecorder/XXXX/setup /media/cdrecorder

Linux以外の場合：

/cdrom/XXXX/setup /cdrom

XXXXの部分は，ご使用のOSによって次のように変わります。

HP-UX(IPF)の場合： 「IPFHPUX」

Solarisの場合： 「SOLARIS」

AIXの場合： 「AIX」

Linuxの場合： 「LINUX」

(2)　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのインストール

Hitachi PP Installerを使ってJP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseをインストールする方法を説明します。

Hitachi PP Installerを起動すると，初期画面が表示されます。

初期画面で「I」を入力すると，インストールできるソフトウェアの一覧が表示されます。インストールしたいソフトウェアにカーソルを移動し，スペースバーで選択します。さらに「I」を入力すると，JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseがインストールされます。インストール完了後，「Q」を入力すると初期画面に戻ります。

(3)　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの削除

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動します。

　/etc/hitachi_setup

Hitachi PP Installerの初期画面が表示されます。

初期画面で「D」を入力すると，削除できるソフトウェアの一覧が表示されます。削除したいソフトウェアにカーソルを移動し，スペースバーで選択します。さらに「D」を入力すると，ソフトウェアが削除されます。削除完了後，「Q」を入力すると初期画面に戻ります。

(4)　バージョン情報の表示

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動します。

　/etc/hitachi_setup

Hitachi PP Installerの初期画面が表示されます。

初期画面で「L」を入力すると，インストール済みの日立製品の一覧が表示されます。

3.3　アンインストール

ここでは，JP1/AJS3 - Print Optionの各プログラム（JP1/AJS3 - Print Option，JP1/AJS3 - Print Option Manager License）をアンインストールする手順について説明します。

アンインストールの作業には，Administrators権限（Windowsの場合），またはスーパーユーザー権限（UNIXの場合）が必要です。

3.3.1　Windowsの場合

アンインストールするホストのOSがWindowsの場合に，JP1/AJS3 - Print Optionの各プログラムをアンインストールする手順について説明します。

プログラムを終了する。

アンインストールする前に，すべてのプログラムを終了してください。

Windowsの［コントロールパネル］−［アプリケーションの追加と削除］から，アンインストールする。

［アプリケーションの追加と削除］からアンインストールしたいプログラムを選択して，アンインストールしてください。

ユーザーファイルを削除する。

JP1/AJS3 - Print Optionの削除では，インストール後作成された定義ファイルやログファイルなど，ユーザーが作成したファイルは削除されません。

これらのファイルを削除する場合は，JP1/AJS3 - Print Optionをインストールしていたフォルダをエクスプローラで削除してください。

書式定義ファイルのサンプル，ジョブネットフロー書式定義ファイルのサンプル,環境設定情報ファイルおよび用紙設定ファイルは，ユーザーが更新している場合にも削除されます。必要に応じてバックアップを取ってください。

注意事項

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaで，ユーザーアカウント制御（UAC）が有効な環境で管理者（Administrator）以外のユーザーを使用している場合，アンインストール時に管理者へ昇格させてください。

3.3.2　UNIXの場合

アンインストールするホストのOSがUNIXの場合に，JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseをアンインストールする手順について説明します。

プログラムを終了する。

アンインストールする前に，すべてのプログラムを終了してください。

Hitachi PP Installerを実行する。

Hitachi PP Installerの指示に従ってアンインストールしてください。

Hitachi PP Installerの操作手順については，「3.2.1(3)　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの削除」を参照してください。

削除ファイルを確認する。

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseを削除した後，次に示すディレクトリが残っていないか確認し，残っている場合は削除してください。

/opt/jp1ajs2pom

3.4　セットアップ

ここでは，JP1/AJS3 - Print Optionの各プログラム（JP1/AJS3 - Print Option，JP1/AJS3 - Print Option Manager License）をセットアップする方法について説明します。

3.4.1　設定するポート番号

設定するポート番号の一覧と，ファイアウォールを通過するための方向について記載します。

JP1/AJS3 - Print OptionおよびJP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseで使用するポート番号は，製品の提供時にデフォルトとして設定されています。ユーザー環境に合わせて任意の番号に変更することもできます。なお，使用するプロトコルはTCP/IPです。

［JP1/AJS3 - View］画面からJP1/AJS3 - Print Optionを起動すると，JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseがインストールされているサーバへジョブ運用情報の収集要求を送信し，収集結果のジョブ運用情報ファイルを受信して画面に表示します。この通信でポート番号を使用します。

［JP1/AJS3 - View］画面からJP1/AJS3 - Print Optionを起動する操作の詳細については，「3.4.2　JP1/AJS3 - Viewの設定」および「4.2.2　［JP1/AJS3 - View］画面から表示する」を参照してください。

Servicesファイルに設定するポート番号一覧と，ファイアウォールを通過するための方向を次に示します。

(1)　使用するポート番号

(a)　JP1/AJS3 - Print Optionのポート番号

JP1/AJS3 - Print Optionで使用するポート番号を次の表に示します。

表3‒1　JP1/AJS3 - Print Optionで使用するポート番号

サービス名

ポート番号

用途

jp1ajs2poml

24201

ジョブ運用情報の収集用

(b)　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのポート番号

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseで使用するポート番号を次の表に示します。

表3‒2　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseで使用するポート番号

サービス名

ポート番号

用途

jp1ajs2poml

24201

ジョブ運用情報の収集用

(2)　ファイアウォールの通過方向

ファイアウォールを通過するための方向を次の表に示します。なお，JP1/AJS3 - Print Optionは，パケットフィルタリング型，およびNAT（スタティックモード）型のアドレス変換をサポートしています。

表3‒3　ファイアウォールの通過方向

設定が必要なプログラム名

サービス名

ポート番号

ファイアウォールの通過方向

JP1/AJS3 - Print Option

JP1/AJS3 - Print Option Manager License

jp1ajs2poml

24201

JP1/AJS3 - Print Option→JP1/AJS3 - Print Option Manager License

（凡例）

→：左項から右項の片方向を表します。

注

JP1/AJS3 - Print OptionおよびJP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseで使用するポート番号を変更する場合は，JP1/AJS3 - Print OptionおよびJP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseで使用するポート番号を一致させてください。

3.4.2　JP1/AJS3 - Viewの設定

JP1/AJS3 - Viewと連携するためには，［ツールの登録］ダイアログを次に示すとおりに設定します。

図3‒1　JP1/AJS3 - Viewの［ツールの登録］ダイアログ

［起動コマンド］には次に示すコマンドを設定します。

"C:¥Program Files¥Hitachi¥JP1AJS2PO※1¥jprcollect_cl.exe" -h (HOST_NAME)
 -s (SERVICE_NAME) -c (CHAR_CODE) -u (UNIT_NAME) -6※2

注※1

ご使用の環境に合わせてJP1/AJS3 - Print Optionのインストール先フォルダ名を指定してください。

注※2

-6オプションは，次のどちらかに当てはまる場合，必ず設定してください。

JP1/AJS3 - ViewとJP1/AJS3 - Print Optionのインストールホストが，IPv6アドレスを使用している場合

ジョブ運用情報の収集ホスト（JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのインストールホスト）が，IPv6アドレスを使用している場合

ただし，IPv6アドレスに対応しているOSは，Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008 R2，またはLinuxだけです。

(HOST_NAME)などの置換文字列は上記のとおりそのまま入力します。置換文字列については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド」を参照してください。

3.4.3　サービスの開始と停止

ここでは，JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのサービスを開始したり停止したりする方法について説明します。

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのサービスは，JP1/AJS3 - Viewからジョブ運用情報の収集要求を受け付け，ジョブ運用情報を収集します。

(1)　Windowsの場合

JP1/AJS3 - Print Option Manager LicenseをインストールしたホストのOSがWindowsの場合に，JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのサービスを開始したり停止したりするには，Windowsの［コントロールパネル］−［サービス］または［コントロールパネル］−［管理ツール］−［サービス］から操作します。

なお，「net start JP1_AJS2_POML」コマンドおよび「net stop JP1_AJS2_POML」コマンドを実行してもサービスを起動および停止できます。

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseは，次に示すサービスを提供します。

表3‒4　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseが提供するサービス

サービス名

サービス内容

開始方法

アカウント

JP1/AJS3　POML

JP1/AJS3 - Viewからジョブ運用情報の収集要求を受け付け，ジョブ運用情報を収集します。

自動

システム

注意事項

JP1/AJS3の環境設定パラメーターADMACLIMITを「yes」にして，JP1/AJS3 - Viewからジョブ運用情報の収集する場合は，JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのサービスを運用するアカウントに応じて，次のどちらかを実施してください。

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのサービスをローカルシステムアカウントで運用する場合（インストール後のデフォルトは，ローカルシステムアカウントに設定されています）

「system」というJP1ユーザーを作成し，ajsprintコマンドおよびajsshowコマンドの対象ユニットのJP1資源グループに対して，JP1権限レベルを設定してください。

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのサービスをユーザーアカウントで運用する場合

ユーザーアカウント名と同じ名前のJP1ユーザーを作成し，ajsprintコマンドおよびajsshowコマンドの対象ユニットのJP1資源グループに対して，JP1権限レベルを設定してください。

ajsprintコマンドおよびajsshowコマンドを実行するために必要なJP1権限レベルの詳細については，JP1/AJS3のマニュアルを参照してください。

なお，JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのサービスをユーザーアカウントで運用する場合は，次の手順でサービスのログオンアカウントを設定してください。

サービスのログオンアカウントを設定するにはAdministrators権限が必要です。

＜サービスのログオンアカウントの設定手順＞

Windowsの［スタート］−［管理ツール］−［サービス］を選択し，［サービス］画面を表示する。

JP1/AJS3 POMLを選択し，メニューバーの［操作］−［プロパティ］を選択し，［JP1/AJS3 POMLのプロパティ］画面を表示する。

［ログオン］タブの［アカウント］をチェックし，［参照］ボタンを有効にする。

［アカウント］ボックスにサービスの実行アカウント名※を入力する。

アカウント名は，［参照］ボタンを押して表示されるダイアログから入力できます。

［パスワード］ボックスにパスワードを入力し，次にパスワードを確認して，［OK］ボタンをクリックする。

注※

サービスの実行アカウント名には，次の権限を持つアカウントを設定してください。

Administrators権限

ローカルログオンを許可する

サービスとしてログオン

プロセスレベルトークンの置き換え

プロセスのメモリークォータの増加

(2)　UNIXの場合

JP1/AJS3 - Print Option Manager LicenseをインストールしたホストのOSがUNIXの場合に，JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのサービスを自動的に開始したり停止したりする手順について説明します。

注意事項

JP1/AJS3の環境設定パラメーターADMACLIMITを「yes」にして，JP1/AJS3 - Viewからジョブ運用情報の収集する場合は，JP1/AJS3 - POMLサービスの開始方法の運用に応じて，次のどちらかを実施してください。

JP1/AJS3 - POMLサービス（デーモン）を自動的に開始する場合

OS起動時に，JP1/AJS3 - POMLサービスを自動的に開始するように設定した場合，「root」というJP1ユーザーを作成し，ajsprintコマンドおよびajsshowコマンドの対象ユニットのJP1資源グループに対して，JP1権限レベルを設定してください。

jprpomlstartコマンドでJP1/AJS3 - POMLサービスを開始する場合

OSにログインしたあと，スーパーユーザー権限を持つユーザーでjprpomlstartコマンドを実行してJP1/AJS3 - POMLサービスを開始した場合，「root」というJP1ユーザーを作成し，ajsprintコマンドおよびajsshowコマンドの対象ユニットのJP1資源グループに対して，JP1権限レベルを設定してください。

ajsprintコマンドおよびajsshowコマンドを実行するために必要なJP1権限レベルの詳細については，JP1/AJS3のマニュアルを参照してください。

(a)　JP1/AJS3 - POMLサービスの自動開始を設定する

システムの起動時に，JP1/AJS3 - POMLサービス（デーモン）を自動的に開始する手順について説明します。

JP1/AJS3 - POMLサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスをすべて停止します。

/opt/jp1ajs2pom/bin/jprpomlstop

次のファイルをviなどのエディターで開く。

/etc/opt/jp1ajs2pom/jprpoml_start

ファイル（自動開始用シェルスクリプト）に記述されている，次の下線部分を削除する。

:# /opt/jp1ajs2pom/bin/jprpomlstart >/dev/null 2>/dev/null

削除する際は，内容を確認してください。

必要に応じて，ファイル（自動開始用シェルスクリプト）に記述されている，次のLANGの設定部分を変更する。

LANG=XXXXXX

「XXXXXX」は，OSによって異なります。

LANGにJP1/AJS2 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Managerで使用している文字コードを指定してください。

AIXの場合は，続けて次の操作をしてください。

自動起動の設定をする。

JP1/AJS3 - POMLサービスの起動エントリを，mkitabコマンドで/etc/inittabファイルに追加します。

mkitab -i jp1ajs2 " jp1ajs2pom:2:wait:/etc/opt/jp1ajs2pom/jprpoml_start"

lsitabコマンドで設定内容を確認します。

lsitab -a

次に示すように，プロセスを起動する順番に沿って，JP1/AJS2 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Managerの設定よりあとに，JP1/AJS3 - POMLサービスの起動エントリが追加されているか，確認してください。

init:2:initdefault:
brc::sysinit:/sbin/rc.boot 3 >/dev/console 2>&1 # Phase 3 of system boot
　　：
　　：
hntr2mon:2:once:/opt/hitachi/HNTRLib2/etc/D002start
jp1base:2:wait:/etc/opt/jp1base/jbs_start
jp1ajs2:2:wait:/etc/opt/jp1ajs2/jajs_start
jp1ajs2pom:2:wait:/etc/opt/jp1ajs2pom/jprpoml_start

自動停止の設定をする。

/etc/rc.shutdownスクリプトをテキストエディターで開き，次の記述を追記します。

test -x /etc/opt/jp1ajs2pom/jprpoml_stop && /etc/opt/jp1ajs2pom/jprpoml_stop

自動停止時のエラーを回避するため，スクリプトの最終行に次の記述を追記します。

exit 0

注意事項

自動起動のスクリプトおよび自動停止のスクリプトの環境変数LANGには，JP1/AJS2 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Managerで使用している文字コードを設定してください。使用できる文字コードについては，「8. コマンド　コマンド一覧」の「LANG環境変数について」を参照してください。

補足事項

JP1/AJS3 - POMLサービス（デーモン）を手動で開始するには，jprpomlstartコマンドを実行してください。jprpomlstartコマンドの詳細については，「8. コマンド　jprpomlstart（UNIX）」を参照してください。

(b)　JP1/AJS3 - POMLサービスの自動停止を設定する

システムの終了時に，JP1/AJS3 - POMLサービス（デーモン）を自動的に停止する手順について説明します。

JP1/AJS3 - POMLサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスをすべて停止します。

/opt/jp1ajs2pom/bin/jprpomlstop

次のファイルをviなどのエディターで開く。

/etc/opt/jp1ajs2pom/jprpoml_stop

ファイル（自動停止用シェルスクリプト）に記述されている，次の下線部分を削除する。

:# /opt/jp1ajs2pom/bin/jprpomlstop >/dev/null 2>/dev/null

削除する際は，内容を確認してください。

補足事項

JP1/AJS3 - POMLサービス（デーモン）を手動で停止するには，jprpomlstopコマンドを実行してください。jprpomlstopコマンドの詳細については，「8. コマンド　jprpomlstop（UNIX）」を参照してください。

3.4.4　IPアドレスを変更する場合の注意事項

JP1/AJS3 - Print OptionとJP1/AJS3 - Viewを連携している場合は，JP1/Base，JP1/AJS3，JP1/AJS3 - ViewのIPアドレス変更の対応に加えて次の対応が必要です。

IPアドレスを変更する前にJP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの次のサービスを停止する。

JP1/AJS3 POMLサービス

サービスが停止したのを確認したあと，IPアドレスを変更する。

IPv4アドレスからIPv6アドレスに変更した場合は，jprpoml.iniファイルを開き，次の定義を追加する。

[common]
IPv6connect = 1

jprpoml.iniファイルの格納先については，「付録D.2　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの製品ファイル情報」を参照してください。

注意事項

Windows Server 2012およびWindows Server 2008で，ユーザーアカウント制御（UAC）が有効な環境で管理者（Administrator）以外のユーザーを使用している場合，管理者へ昇格させてからjprpoml.iniファイルを編集してください。

IPv6アドレスに対応しているOSは，Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008 R2，またはLinuxだけです。

1.で停止したサービスを再起動する。

IPv4アドレスからIPv6アドレスに変更した場合，JP1/AJS3 - Viewに設定する［起動コマンド］に-6オプションを追加する。

JP1/AJS3 - Viewに設定する［起動コマンド］については，「3.4.2　JP1/AJS3 - Viewの設定」を参照してください。

JP1/AJS3 - Print OptionとJP1/AJS3 - Viewを連携しない場合，IPアドレス変更による対応は必要ありません。

3.5　バックアップ対象ファイル

バージョンアップインストールやシステム環境を移行する場合，必要に応じて定義ファイルをバックアップしてから，製品をバージョンアップインストールまたは移行先の環境にインストールしてください。インストール後，バックアップした定義ファイルをリストアしてください。

＜JP1/AJS3 - Print Optionのバックアップ対象ファイル＞

JP1/AJS3 - Print Optionのインストール後，バックアップした定義ファイルをリストアしてください。

移行元と移行先のOSが異なる場合，リストアするファイルの格納先が異なることがあります。表3-5を参照してファイルの格納先を確認してから，リストアを実行してください。

JP1/AJS3 - Print Optionのバックアップ対象ファイルを次の表に示します。

表3‒5　JP1/AJS3 - Print Optionのバックアップ対象ファイル

ファイル名

内容

(PATH)¥JOP000dft00.ini

環境設定情報ファイル

(PATH)¥JOP000dft01.ini

用紙設定ファイル

(PATH)¥Format¥ジョブ.jof※1

(PATH)¥Format¥ネット.jof※1

(PATH)¥Format¥ユニット.jof※1

(PATH)¥Format¥完全パス.jof※1

(PATH)¥Format¥月次結果.jof※1

(PATH)¥Format¥月次予定.jof※1

(PATH)¥Format¥順序関係.jof※1

(PATH)¥Format¥日次結果.jof※1

(PATH)¥Format¥日次予定.jof※1

(PATH)¥Format¥予実比較.jof※1

標準提供する書式定義ファイル

(環境設定の書式定義に指定したフォルダ)¥ユーザーが作成したファイル名.jof

ユーザーが作成した書式定義ファイル

(PATH)¥Map¥FlowFormat¥JobFlow.fof※2

標準提供するジョブネットフロー書式定義ファイル

(環境設定のジョブネットフロー書式定義ファイル名に指定したファイル名)

ユーザーが作成したジョブネットフロー書式定義ファイル

注

(PATH)は次のように置き換えてください。

Windows Server 2003およびWindows XPの場合

(インストール先フォルダ)に置き換えてください。(インストール先フォルダ)は，デフォルトでは「C:¥Program Files¥Hitachi¥JP1AJS2PO」です。

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合

「%allusersprofile%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2PO」に置き換えてください。%allusersprofile%は，デフォルトでは「C:¥ProgramData」です。

注※1

標準提供している書式定義ファイルの内容を更新して使用している場合は，バックアップが必要です。

注※2

標準提供しているジョブネットフロー書式定義ファイルの内容を更新して使用している場合は，バックアップが必要です。

＜JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのバックアップ対象ファイル＞

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのインストール後，バックアップした定義ファイルをリストアしてください。

移行元と移行先のOSが異なる場合，リストアするファイルの格納先が異なることがあります。表3-6を参照してファイルの格納先を確認してから，リストアを実行してください。

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licanseのバックアップ対象ファイルを次の表に示します。

表3‒6　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licanseのバックアップ対象ファイル

ファイル名

内容

%allusersprofile%※1¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2POM¥jprpoml.ini

環境設定情報ファイル※2

注※1

%allusersprofile%は，デフォルトでは「C:¥ProgramData」です。

注※2

IPv6アドレスを使用する場合に必要です。IPv6アドレスを使用しない場合は設定不要です。

IPv6アドレスに対応しているOSは，Windows Server 2012，Windows Server 2008 R2，またはLinuxだけです。

3.6　ウイルス対策ソフト実行時の注意事項

ウイルス対策ソフトの影響で，JP1/AJS3 - Print Optionがアクセスするファイルおよびフォルダに排他制御によるロックが掛かることがあります。その結果，次のような現象が発生するおそれがあります。

JP1/AJS3 - Print Optionが起動できない。

JP1/AJS3 - Print Optionの起動時に参照する定義ファイルに排他制御によるロックが掛かることによって，JP1/AJS3 - Print Optionの起動に失敗することがあります。

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのサービスが起動できない。

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのサービスの起動時に参照する定義ファイルに排他制御によるロックが掛かることによって，JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのサービスの起動に失敗することがあります。

定義の変更ができない。

JP1/AJS3 - Print Optionの定義ファイルに排他制御によるロックが掛かることによって，書式定義・環境設定情報の追加や変更などが失敗することがあります。

ログが出力されない。

JP1/AJS3 - Print Optionのログファイルに排他制御によるロックが掛かることによって，ログが出力できなくなり，トラブル発生時の調査ができなくなることがあります。

JP1/AJS3 - Print Optionのコマンドが異常終了する。

JP1/AJS3 - Print Optionのコマンドが使用するファイルに排他制御によるロックが掛かることによって，コマンドが異常終了することがあります。

CSV出力，マップ出力，ジョブネットフロー出力ができない。

JP1/AJS3 - Print Optionが出力するファイルに排他制御によるロックが掛かることによって，CSV出力，マップ出力，およびジョブネットフロー出力が失敗することがあります。

JP1/AJS3 - Print Optionの稼働中にウイルスチェックをする場合は，次に示すファイルおよびフォルダをウイルスチェックの対象から外してください。また，JP1/AJS3 - Print Optionの停止中にウイルスチェックをしてJP1/AJS3 - Print Optionを再起動する場合は，次に示すファイルおよびフォルダのウイルスチェックが完了したことを確認してからJP1/AJS3 - Print Optionを再起動してください。

Windowsの場合

JP1/AJS3 - Print Optionのログファイルおよびフォルダ

JP1/AJS3 - Print Optionのログファイルおよびフォルダについては，「10.3.2(1)　Windowsの場合」を参照してください。

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのログファイルおよびフォルダ

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのログファイルおよびフォルダについては，「10.3.2(1)　Windowsの場合」を参照してください。

作成・更新した書式定義の保存先フォルダ

作成・更新したジョブネットフロー書式定義の保存先フォルダ

jprprintコマンドで指定したCSVファイルの出力先フォルダ，または［CSVファイルの保存］画面で指定した出力先フォルダ

jprcollectコマンドの引数で指定した出力先フォルダ，または［ジョブ運用情報の収集］画面で指定した出力先フォルダ

JP1/AJS3 - View連携で［ジョブ運用情報の収集］画面で指定した出力先フォルダ

マップ出力ファイルの保存先フォルダ

ジョブネットフロ−出力ファイルの保存先フォルダ

マップPDF出力ファイルの保存先フォルダ

ジョブネットフロ−PDF出力ファイルの保存先フォルダ

UNIXの場合

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのログファイルおよびディレクトリ

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのログファイルおよびディレクトリについては，「10.3.2(2)　UNIXの場合」を参照してください。

jprcollectコマンドの引数で指定した出力先ディレクトリ

また，ウイルスチェックの実施中に資料採取ツール（Windowsの場合「PO_ras.bat」および「POM_ras.bat」，UNIXの場合「POM_ras.sh」）を実行する場合は，上記のファイルおよびフォルダのほかに，次に示すファイルおよびフォルダをウイルスチェックの対象から外してください。

トラブル発生時に採取が必要なファイル

Windowsの場合

・JP1/AJS3 - Print Optionのトラブル発生時に採取が必要なOSのログ情報

・JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのトラブル発生時に採取が必要なOSのログ情報

上記のファイルについては，「10.3.1(1)　Windowsの場合」，「10.4.2(3)　JP1/AJS3 - Print Optionの資料採取ツールで採取される資料」，および「10.4.3(3)　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの資料採取ツールで採取される資料（Windowsの場合）」を参照してください。

UNIXの場合

・JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのトラブル発生時に採取が必要なOSのログ情報

上記のファイルについては，「10.3.1(2)　UNIXの場合」および「10.4.4(3)　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの資料採取ツールで採取される資料（UNIXの場合）」を参照してください。

資料採取ツール実行結果の出力先フォルダ

4　ジョブ運用情報の収集

この章では，ジョブ運用情報の収集について説明します。

4.1　ジョブ運用情報の収集

ジョブ運用情報の収集は，JP1/AJS2 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Managerが管理しているジョブ情報を収集し，ジョブ運用情報ファイルに格納する作業です。ジョブ運用情報ファイルのファイル拡張子は「.aoi」です。ジョブ運用情報ファイルは，ジョブ運用情報のドキュメント出力での入力情報となります。

ジョブ運用情報を定期的に収集する場合は，jprcollectコマンドを使用して自動化できます。また，システム設計時など現在のジョブの状態を確認したい場合は，［ジョブ運用情報の収集］画面を起動しGUIインタフェースによってジョブ運用を収集できます。

収集するジョブ運用情報は，ジョブネットの定義内容と，実行登録済みのジョブネット，またはジョブの実行予定・結果情報です。これらの情報の収集は，JP1/AJSが提供するajsprintコマンドとajsshowコマンドを実行することで実現しています。

収集する情報の範囲を指定することで必要な情報だけを収集できます。収集する情報の範囲を指定するものに，期間とユニットがあります。

期間は，ジョブネットの実行予定・結果情報を収集する際に指定します。収集する期間を，開始日と終了日で指定します。期間を指定しない場合は，ジョブネットの定義内容だけを収集し，ジョブネットの実行予定・結果情報は収集しません。

ユニットは，情報を収集したいジョブ名，ジョブネット名，またはジョブグループ名を指定します。ユニットを理解してもらうために，ここではJP1/AJSのジョブネット定義の概要を説明します。

JP1/AJSでは，幾つかの処理を組み合わせ，関連づけて処理を定義します。これらの処理の一つ一つをジョブとして定義し，ジョブを幾つか組み合わせて実行順序を定義したものをジョブネットとして定義できます。また，複数のジョブネットを分類して，ジョブグループとして格納できます。

ジョブ，ジョブネット，およびジョブグループの関連について次の図に示します。

図4‒1　ジョブ，ジョブネット，およびジョブグループの関連

ジョブには，処理を定義したジョブ，イベント送受信，処理結果の判定などを定義したジョブがあります。また，ユーザーが定義した処理をジョブとして登録しておくこともできます。

ジョブネットには，ジョブのほかに，異常終了した場合の後処理や，別のジョブネットを定義できます。ジョブの組み合わせと関連づけによって，さまざまなジョブネットを定義できます。

ジョブネットやジョブグループなど，ジョブネット定義で使う単位をジョブネットワーク要素と呼びます。また，これらの要素を総称してユニットと呼びます。

ユニットの種類と内容を次の表に示します。

表4‒1　ユニットの種類と内容

ユニット

内容

総称

個別名

ジョブグループ

ルートジョブグループ

最上位のジョブグループで，JP1/AJSに必ず定義されています。スケジューラーサービス名がルートジョブグループ名になります。

デフォルトのジョブグループ名は「/」です。

ネストジョブグループ

ルートジョブグループの下にあるジョブグループです。

プランニンググループ

ジョブグループ直下にだけ作成できます。これによって，プランニンググループの下に作成されたルートジョブネット間で，運用の切り替えを行うことができます。

ジョブネット

ルートジョブネット

ジョブグループの中で最上位にあるジョブネットです。

ネストジョブネット

ルートジョブネット中に定義されたジョブネットです。

リモートジョブネット

ジョブネット開始時に別のホストに実行登録されるジョブネットです。

ジョブ

コマンド，シェルスクリプト，Windows実行ファイルなどの集まりです。

マネージャーユニット

マネージャージョブグループ

別のホストのJP1/AJS2 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Managerに定義されているジョブグループ，またはジョブネットをリンクするユニットです。

マネージャージョブネット

ジョブ運用情報の収集では，指定したユニットの種別によって収集できる情報は異なります。その違いを次の表に示します。指定したユニット以下のすべてのユニットが収集の対象となります。

表4‒2　ジョブ運用情報の収集内容

収集で指定するユニット

収集できる情報

総称

個別名

ジョブグループ

ルートジョブグループ

定義情報

実行予定，結果情報※1※2

ネストジョブグループ

定義情報

実行予定，結果情報※1※2

プランニンググループ

定義情報

実行予定，結果情報※1※2

ジョブネット

ルートジョブネット※3

定義情報

実行予定，結果情報※1

ルートジョブネット以外

定義情報

実行予定，結果情報※1

ジョブ

定義情報

実行予定，結果情報※1

マネージャーユニット

マネージャーグループ

収集不可※4

マネージャージョブネット

収集不可※4

注※1

JP1/AJSでは，実行登録時に実行予定・結果情報が生成されます。そのため実行登録済みのユニットを指定した場合だけ，実行予定・結果情報を収集できます。JP1/AJSでは，実行結果情報を「保存世代数」分残すことができます。実行結果情報を実行回数分出力するには，JP1/AJSで「保存世代数」の設定を変更する必要があります。デフォルトの設定は1世代です。

注※2

ジョブグループを指定し，そのジョブグループの中に実行登録済みと未登録のユニットが混在している場合は，実行登録済みのユニットだけ実行予定・結果情報を収集できます。

注※3

ジョブネットリリース機能を使用している場合，リリースIDごとのジョブネット定義情報および結果情報を収集できます。

ジョブネットリリース機能については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド」のジョブネットリリース機能の説明を参照してください。

注※4

マネージャージョブグループ，またはマネージャージョブネットの内容は収集できません。これらの情報の収集は，リンク先のJP1/AJS2 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Managerのホストで作業してください。

プランニンググループでは，現在運用中のユニットかどうかにかかわらず，すべてのユニットの情報を出力します。指定したユニットにより取得される情報の変化を次の図に示します。

図4‒2　情報取得範囲

（凡例）

[図データ]　［ジョブグループ1］を指定した場合に取得する情報の範囲です。全ユニットの情報を取得します。

[図データ]　［プランニンググループ］を指定した場合に取得する情報の範囲です。

[図データ]　［ジョブグループ2］を指定した場合に取得する情報の範囲です。

[図データ]　［ジョブネット6］を指定した場合に取得する情報の範囲です。

プランニンググループ配下に定義されているユニットの情報は，運用中のジョブネット（図中では［ジョブネット1］が運用中）以外の情報（図中では［ジョブネット2］［ジョブネット3］が相当する）も取得します。

ジョブ運用情報のドキュメント出力は，最大ユニット数を超えるユニットを一度に出力できません。ジョブ運用情報の収集時に，ユニット数が最大ユニット数を超えないように，収集してください。

最大ユニット数は，［環境設定］画面で設定します。32,000〜150,000の範囲で変更できます。設定方法については，「7.19　［環境設定］画面」を参照してください。

JP1/AJS2 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Managerがクラスタ構成の場合は，アクティブな系からジョブ運用情報を収集してください。その際，サービス名に論理ホスト用のスケジューラーサービス名を指定してください。

4.2　［ジョブ運用情報の収集］画面でジョブ運用情報を収集

Windowsの場合，［ジョブ運用情報の収集］画面で，ジョブ運用情報を収集できます。

4.2.1　Windowsの［スタート］メニューから表示する

Windowsの［スタート］メニューから［ジョブ運用情報の収集］画面を表示して，ジョブ運用情報を収集する手順について説明します。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager License］−［ジョブ運用情報の収集］を選択する。

［ジョブ運用情報の収集］画面「図4-3　［ジョブ運用情報の収集］画面の指定例」が表示されます。各種条件の説明，設定については「7.2　［ジョブ運用情報の収集］画面」を参照してください。

［ジョブ運用情報の収集］画面で，収集したい情報の条件（収集対象，収集期間など）と，ジョブ運用情報の出力先ファイル名を指定する。

図4‒3　［ジョブ運用情報の収集］画面の指定例

［開始］ボタンを押す。

指定した出力先にジョブ運用情報ファイルが作成されます。［開始］ボタンは，［ユニット名］と［ジョブ運用情報の出力先ファイル名］を指定すると，押せるようになります。

4.2.2　［JP1/AJS3 - View］画面から表示する

［JP1/AJS3 - View］画面から［ジョブ運用情報の収集］画面を表示して，ジョブ運用情報を収集する手順について説明します。

JP1/AJS3 - Viewを起動する。

［JP1/AJS3 - View］画面でジョブ運用情報を収集するユニット（ジョブ／ジョブネット／ジョブグループ）を選択します。

図4‒4　ユニットの選択

次に手順2または手順3を実行します。

［オプション］−［ツールの設定］メニューを選択する。

［ツールの設定］画面が表示されます。

図4‒5　［ツールの設定］画面

［ジョブ運用情報の収集］※を選択し［起動］ボタンを押すと，［ジョブ運用情報の収集］画面が表示されます。

［JP1/AJS3 - View］画面でユニットを右クリックする。

ポップアップメニューが表示されます。

図4‒6　［ジョブ運用情報の収集］※の選択

［ジョブ運用情報の収集］※を選択すると［ジョブ運用情報の収集］画面が表示されます。

注※

セットアップ時に，JP1/AJS3 - Viewの［ツールの登録］ダイアログに指定した登録名が表示されます。詳細については，「3.4.2　JP1/AJS3 - Viewの設定」を参照してください。

［ジョブ運用情報の収集］画面で，収集したい情報の条件（収集期間など）と，ジョブ運用情報の出力先ファイル名を指定する。

図4‒7　［ジョブ運用情報の収集］画面の指定例

［開始］ボタンを押す。

［開始］ボタンは，［ジョブ運用情報の出力先ファイル名］を指定すると，押せるようになります。［開始］ボタンを押すと，指定した出力先にジョブ運用情報ファイルが作成されます。また，出力したジョブ運用情報ファイルの内容で［ジョブ運用ドキュメント出力］画面が自動的に表示されます。

4.3　jprcollectコマンドでジョブ運用情報を収集

jprcollectコマンドで，ジョブ運用情報を収集する方法を次に示します。ジョブ運用情報収集時のオプションの説明，jprcollectコマンドの詳細な仕様は，「7.2　［ジョブ運用情報の収集］画面」，および「8.　コマンド」を参照してください。

＜Windowsの場合のコマンド実行例＞

jprcollect  -b 2003/03/21 -e 2003/04/20  /group1/net1  C:¥Temp¥file1

＜UNIXの場合のコマンド実行例＞

jprcollect  -b 2003/03/21 -e 2003/04/20  /group1/net1  /tmp/file1

実行例のコマンドを実行すると，/group1/net1のジョブネット運用情報を2003年3月21日から2003年4月20日までのスケジュール情報とともに収集します。収集した内容をfile1.aoiファイルに格納します。

5　ジョブ運用情報の転送

この章では，ジョブ運用情報の転送について説明します。

5.1　ジョブ運用情報の転送

JP1/AJS2 - ManagerホストおよびJP1/AJS3 - Managerホストで収集したジョブ運用情報（ジョブ運用情報ファイル）を，ジョブ運用情報をドキュメント出力するホスト（JP1/AJS3 - Print Optionをインストールしたマシン）へ手動で転送する場合は，次の方法を参考にしてください。

＜JP1/AJS2 - ManagerホストおよびJP1/AJS3 - ManagerホストがWindowsの場合＞

Windowsのエクスプローラでネットワークコンピュータ間でのコピー

FDなどの記憶媒体を使用して転送

メールに添付して転送

＜JP1/AJS2 - ManagerホストおよびJP1/AJS3 - ManagerホストがUNIXの場合＞

FTPコマンドで転送

ファイルの転送は，必ずasciiモードで転送してください。binaryモードで転送すると，ジョブ運用ドキュメントの出力が正しく動作しません。

JP1/File Transmission Server/FTPを使用すると，ファイル転送の履歴管理や自動化が可能になります。

6　ジョブ運用情報のドキュメント出力

この章では，ジョブ運用情報のドキュメント出力について説明します。

6.1　ジョブ運用情報のドキュメント出力

JP1/AJS2 - ManagerホストおよびJP1/AJS3 - Managerホストで収集したジョブ運用情報（ジョブ運用情報ファイル）の転送が完了したら，ジョブ運用情報のドキュメント出力をするホスト（JP1/AJS3 - Print Optionをインストールしたマシン）でドキュメントを出力します。

この章では，JP1/AJS3 - Print Optionが提供するサンプルのジョブ運用情報ファイルを使用して操作方法を説明します。各画面の詳細な仕様は，「7.　画面」を参照してください。

注意

ジョブ運用情報のドキュメント出力を行う場合，JP1/AJS3 - Print Optionを操作するユーザーがJP1/AJS3 - Print Optionのインストール先フォルダ下の全フォルダへ，書き込み可能な権限が必要です。

JP1/AJS3 - Print Optionを操作する前に，インストール先フォルダ下のすべてのフォルダへ書き込み許可を与えてください。

6.2　［ジョブ運用ドキュメント出力］画面を起動する

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Automatic Job Management System 3 - Print Option］−［ジョブ運用ドキュメントの出力］メニューを選択する。

［ジョブ運用ドキュメント出力］画面が表示されます。

図6‒1　起動直後の［ジョブ運用ドキュメント出力］画面

［ジョブ運用ドキュメント出力］画面で，［ファイル］−［開く］メニューを選択する。

［ジョブ運用情報ファイルの選択］画面が表示されます。

図6‒2　［ジョブ運用情報ファイルの選択］画面

［ジョブ運用情報ファイルの選択］画面でジョブ運用情報ファイルを選択する。

ここではJP1/AJS3 - Print Optionが提供するサンプルファイルを選択します。サンプルファイルは，「（JP1/AJS3 - Print Optionのインストール先フォルダ）¥Input¥SAMP.aoi」です。

［開く］ボタンを押す。

［ジョブ運用ドキュメント出力］画面に選択したジョブ運用情報ファイルの内容が表示されます。

図6‒3　ジョブ運用情報ファイルを開いたあとの［ジョブ運用ドキュメント出力］画面

注意

選択したジョブ運用情報ファイルにリリースIDの情報が含まれている場合，次の図のように，現在表示されているルートジョブネットのパスも帳票に関する情報として表示されます。

図6‒4　ルートジョブネットに関する情報

表示されているリリースID以外のルートジョブネットの内容を表示したいときは次の手順に従ってください。

［選択］ボタンを押す。

［ジョブネット（リリースID）名一覧］画面が表示されます。

図6‒5　［ジョブネット（リリースID）名一覧］画面

画面内の［ジョブネット名］にリリースIDに対応したルートジョブネットパスの一覧が表示されます。

［ジョブネット名］から内容を表示したいルートジョブネットを選択する。

［設定］ボタンを押す。

［ジョブ運用ドキュメント出力］画面に選択したルートジョブネットの内容が表示されます。

リリースIDについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド」のジョブネットリリース機能の説明を参照してください。

6.3　帳票を出力する

［ジョブ運用ドキュメント出力］画面の左にある「ユニット名ツリービュー」に，選択したジョブ運用情報ファイルのユニット構成がツリー形式で表示されます。

ユニット名ツリービューで，ドキュメント出力したいユニットを選択します。選択したユニットの下位すべてが帳票の出力対象となります。

ここでは「間接費計算処理」を選択してください。「帳票領域」に帳票の出力イメージが表示されます。

図6‒6　帳票出力の対象を選択する

「帳票領域」に表示されている情報を，実際にプリンタに出力するときは，［ファイル］−［印刷］メニューを選択します。

出力できる帳票には次の制限値があります。

全体の行数

最大ユニット数分※1

全体の列項目数

最大30セル

セル内の総データ数

最大32,000バイト（改行記号などの自動生成される制御文字も含みます）※2

セル内の行数

最大2,000行※2

セル内の１データの文字数

最大4,000バイト（改行記号などの自動生成される制御文字も含みます）※3

注※1

最大ユニット数を超える場合，エラーメッセージを出力し帳票は表示されません。最大ユニット数は，［環境設定］画面で設定します。32,000〜150,000の範囲で変更できます。設定方法については，「7.19　［環境設定］画面」を参照してください。

注※2

セル内の総データ数が32,000バイトを超える場合，およびセル内のデータ行数（出力情報の世代数が複数の場合）が2,000行を超える場合，データの分割や収集方法を変更して運用してください。この制限を超える場合，帳票出力に多くのリソース（CPUやメモリ）を消費し処理に時間が掛かる場合があります。また，システムの資源量によってはすべての情報を出力できない場合もあります。（制限を超える可能性があるデータについては，「付録A　サポート帳票列項目一覧」を参照ください）。

補足事項：

制限値を超過した場合は，ログファイル（(インストール先フォルダ名)¥Log¥ajs2po.log，または%allusersprofile%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJSPO¥Log¥ajs2po.log）に制限を超過した要因と該当するユニット名，ユニット属性が出力されています。

注※3

セル内の１データの文字数（１世代分の情報数）が4,000バイトを超える場合，そのデータは「×（文字が多すぎるため表示できません。）」と表示・印刷されます。

注意

メモリの使用状態によって，制限値が小さくなる場合があります。

帳票が用紙をはみ出す場合，セル単位で改ページします。

列幅を帳票領域より大きく設定すると，スクロールボックスがサイズいっぱいに設定される場合があります。ユニット名を表示する１列目は固定枠であるため，列幅が帳票領域よりも大きくなる場合には，スクロールバーが利用できなくなる場合があります。ただし，帳票のプレビューおよび印刷ドキュメントには影響ありません。

帳票をCSV形式ファイルに保存することもできます。CSV形式のファイルで保存するときは，［ファイル］−［CSV保存］メニューを選択します。

ジョブ運用ドキュメントの出力で消費するメモリ量は，次の計算式によって求められます。

ただし，この計算式は余裕をもたせた目安として考えてください。

ユニット名の長さ，ユニットの階層の深さ，指定したユニットの位置，関連線の数，スケジュールルールの数など，ユーザー指定に依存する部分が多いため，実際のサイズとは誤差が生じる場合があります。

＜計算式＞

（ジョブ運用情報ファイルに存在する）定義ユニット数×５キロバイト

　　　　　　　　　　　　　　　＋

（ジョブ運用情報ファイルに存在する）世代数×４キロバイト

　　　　　　　　　　　　　　　＋

　　　　　　　　帳票領域に表示する行数×列数×１００バイト

　　　　　　　　　　　　　　　＋

　　　　　　　　　　　　　１２メガバイト

注意　カーニングによる画面表示（印刷プレビュー）とのずれについて

デバイスによってはカーニングが実行されるため文字列幅にずれが発生する場合があります。そのため印刷プレビューではカラム幅に文字列が収まっていても，印刷すると改行が発生することがあります。

6.4　書式を変更する

帳票はさまざまな書式で出力できます。［ジョブ運用ドキュメント出力］画面の「書式コンボボックス」で書式を選択してください。

図6‒7　「書式コンボボックス」

書式コンボボックスの項目ごとに帳票の出力例と印刷例を次に示します。

図6‒8　【ユニット】書式の帳票出力例

図6‒9　【ユニット】書式の帳票印刷例

図6‒10　【ジョブ】書式の帳票出力例

図6‒11　【ジョブ】書式の帳票印刷例

図6‒12　【ネット】書式の帳票出力例

図6‒13　【ネット】書式の帳票印刷例

図6‒14　【順序関係】書式の帳票出力例

図6‒15　【順序関係】書式の帳票印刷例

図6‒16　【完全パス】書式の帳票出力例

図6‒17　【完全パス】書式の帳票印刷例

図6‒18　【月次予定】書式の帳票出力例

図6‒19　【月次予定】書式の帳票印刷例

図6‒20　【月次結果】書式の帳票出力例

図6‒21　【月次結果】書式の帳票印刷例

図6‒22　【日次予定】書式の帳票出力例

図6‒23　【日次予定】書式の帳票印刷例

図6‒24　【日次結果】書式の帳票出力例

図6‒25　【日次結果】書式の帳票印刷例

図6‒26　【予実比較】書式の帳票出力例

注※

実行済みジョブの場合，「処理サイクルの計算から求めた実行終了予定日時」列には，実際に実行を終了した日時が表示されます。

図6‒27　【予実比較】書式の帳票印刷例

帳票の各列の意味については，JP1/AJS2関連のマニュアルまたはJP1/AJS3関連のマニュアルを参照してください。

列の「備考」列は，当該製品が独自に付加した列です。月次と日次形式の帳票では，最終行に「備考」列が出力されます。リスト形式の帳票では，書式定義に従い「備考」列を任意の場所に出力できます。

6.5　任意の書式を定義する

任意の書式を定義できます。書式として次の項目を定義できます。

基本形式（月次／日次／リスト）

月次

実行予定・結果情報を，1セル内に1日当たりの情報を表記した1か月単位の帳票です。

日次

実行予定・結果情報を，1セル内に1時間当たりの情報を表記した1日単位の帳票です。

リスト

定義，実行予定・結果情報の項目を，列単位に並べて表記した帳票です。

用紙設定

ヘッダー，フッターのタイトル

帳票出力の対象とするユニット種別

ユニット名の表示方法

ユニット名列幅の最大値

列項目

列幅

基準時刻

帳票出力の対象とするユニットを指定したユニットの直下だけとするか

一つのセル内に複数行が存在するとき，重複行を統合表示するか

列ヘッダに文字すべてを使用するか

ジョブ運用情報ファイルの収集日時を表示するか

日次帳票の時間軸の基点を基準時刻にするか

時刻を秒まで表示するか

定義した書式の内容は，書式定義ファイルに格納します。格納した書式定義ファイルを，書式コンボボックスに登録することで，その書式が使用できるようになります。

任意の書式の帳票を出力する操作方法を説明します。

［ジョブ運用ドキュメント出力］画面で，［編集］−［書式定義］メニューを選択する。

［書式定義］画面が表示されます。

［書式定義］画面で，書式の内容を定義する。

［登録］ボタンを押す。

定義した内容を書式定義ファイルにして任意の場所に格納できます。

図6‒28　［書式定義］画面

［ジョブ運用ドキュメント出力］画面で，［オプション］−［環境設定］メニューを選択する。

［環境設定］画面が表示されます。

［環境設定］画面で，［書式定義］欄の［参照］ボタンを押したあと表示したい書式定義ファイルが格納されているフォルダに変更する。

フォルダを変更後，［表示］−［最新の状態に更新］メニューを選択すると，書式コンボボックスの表示項目は，変更した書式定義フォルダに格納されている書式定義内容に変更されます。書式コンボボックスの各項目を選択すれば，作成した書式で帳票の出力イメージが表示されます。

図6‒29　作成した書式の適用

6.6　用紙を設定する

出力する帳票の用紙を設定できます。最大5個の用紙設定を定義しておくことができます。

用紙設定では，次の項目を設定できます。

用紙サイズ

印刷向き

データのフォント

ヘッダーのフォント

フッターのフォント

余白

ヘッダーの位置と表示内容

フッターの位置と表示内容

列名称を１ページ目だけ印刷するか

用紙設定は，プリンタによっては有効とならない項目がありますので，注意してください。

用紙設定の操作方法を説明します。

［ジョブ運用ドキュメント出力］画面で，［編集］−［用紙設定］メニューを選択する。

［用紙設定］画面が表示されます。

図6‒30　［用紙設定］画面

［用紙設定］画面で，用紙番号を選択する。

ここで選択した用紙番号で，設定した内容が保持されます。用紙設定は最大5個の設定内容を保持しておくことができます。

用紙の各種条件（用紙サイズ，印刷向きなど）を設定する。

［適用］ボタンを押す。

［決定方法］の指定は，すべての用紙番号に対して有効となります。用紙番号ごとに設定できる情報ではありません。［決定方法］で「定義書式採用」を選択した場合は，［書式定義］画面の［用紙番号］の指定値が採用されます。［決定方法］で「常に1」を選択した場合は，［書式定義］画面の［用紙番号］の指定値は無視され，常に用紙番号1の設定が採用されます。

マップ形式およびフロー形式の帳票の用紙設定は，Microsoft Excelで設定してください。

6.7　期間を変更する

書式の基本形式が「月次」か「日次」である帳票は，期間を変更することで，その表示範囲を変更できます。

表示範囲変更の操作方法を説明します。

［ジョブ運用ドキュメント出力］画面で，書式の基本形式が「月次」か「日次」の書式コンボボックスを選択して，帳票を表示する。

［ジョブ運用ドキュメント出力］画面で，［表示］−［表示範囲の変更］の各メニューを選択する。

＜翌月または翌日に表示範囲を変更したい場合＞

［翌月または翌日］を選択します。

選択すると，表示されている日付の翌月または翌日に変更されます。

1か月後の日付が有効期限よりあとになる場合は，有効期限の終了日に変更されます。

＜前月または前日に表示範囲を変更したい場合＞

［前月または前日］を選択します。

選択すると，表示されている日付の前月または前日に変更されます。

1か月前の日付が有効期限より前になる場合は，有効期限の開始日に変更されます。

＜指定した日付に表示範囲を変更したい場合＞

［指定日付］を選択します。

選択すると，［表示範囲の変更］画面が表示されます。

図6‒31　［表示範囲の変更］画面

カレンダーから表示する日を選択し，［OK］ボタンを押します。

帳票は，ここで変更した期間分の表示範囲で出力されます。

なお，印刷範囲の変更は［印刷］画面で設定します。

6.8　定義内容をマップ形式で出力する

ジョブネットの定義内容をマップ形式で出力できます。

JP1/AJS3 - Viewのジョブネットエディタと同じ概観で，Microsoft Excelにジョブネットの定義内容を表示したり，PDFファイルとして出力したりします。その表示内容は，Microsoft ExcelまたはPDFファイルの閲覧プログラムの印刷機能を使用して帳票に印刷できます。

ジョブネットの定義内容をグラフィカルな帳票にできます。

Microsoft Excelの印刷機能を使用すると，柔軟な印刷設定が可能です。例えば，印刷の向き，余白設定，ヘッダー／フッターの設定などができます。

ジョブネットの定義内容がMicrosoft Excelに出力されるので，出力結果をユーザーが任意かつ容易に加工できます。

6.8.1　定義内容をマップ形式でMicrosoft Excelに出力する手順

ジョブネットの定義内容をマップ形式でMicrosoft Excelに出力する操作方法を説明します。

［ジョブ運用ドキュメント出力］画面のユニット名ツリービューで印刷したいジョブネットを選択する。

［ファイル］−［マップ出力］メニューを選択する。

［マップ出力］画面が表示されます。

図6‒32　［マップ出力］画面

［開始］ボタンを押す。

Microsoft Excelにジョブネットの定義内容が表示されます。

図6‒33　Microsoft Excelの表示例

Microsoft Excelの印刷機能を使用してジョブネットの定義内容を印刷する。

6.8.2　定義内容をマップ形式でPDFファイルとして出力する手順

ジョブネットの定義内容をマップ形式でPDFファイルとして出力する操作方法を説明します。

注意事項

マップPDF出力は，Microsoft Excel 2010以降をインストールしていない場合，エラーとなります。

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合，PDFファイルの保存先に，「C:¥Program Files」などのインストール先フォルダ以下のフォルダを指定すると，仮想フォルダにリダイレクトして出力されます。

出力するジョブ数が多い場合，PDF変換に時間が掛かります。ジョブ数が多い場合は，分割して出力してください。

［ジョブ運用ドキュメント出力］画面のユニット名ツリービューで印刷したいジョブネットを選択する。

［ファイル］−［マップPDF出力］メニューを選択する。

［マップPDF出力］画面が表示されます。

図6‒34　［マップPDF出力］画面

必要に応じて「PDFファイルの保存先」を変更する。

［開始］ボタンを押す。

「PDFファイルの保存先」に指定した保存先にPDFファイルが出力されます。

図6‒35　PDFファイルの出力例

PDFファイルの閲覧プログラムの印刷機能を使用して，ジョブネットの定義内容を印刷する。

6.9　ジョブネットフロー書式定義

ジョブネットの定義内容をフロー形式で出力する時に使用する書式をユニット種別単位に定義できます。ジョブネットフロー出力では，ユニット名＋書式で指定した項目を表の形式で出力します。表の形式は，1列と2列のどちらかを選択できます。デフォルトは1列です。

表の形式が1列の場合の出力形式の例を次に示します。

図6‒36　ジョブネットフロー出力例1

ジョブネットフロー出力では，ユニット種別ごとに出力項目を定義できます。項目数は最大20個まで選択できます。

出力結果の形式は，ユニット種別ごとに定義してある項目数の最大値で固定されます。

出力項目が未定義の部分（次に示す例では下3段が相当します）は，「-（半角ハイフン）」となります。

例

ユニット種別ジョブネットに項目を五つ設定してある。

ユニット種別UNIX/PCジョブで三つの項目を設定してある。

ジョブネットフローを出力する。

この例の場合，項目数の最大値は5となります。ジョブネットの出力形式を次に示します。

図6‒37　ジョブネットフロー出力例2（ジョブネットの場合）

UNIX/PCジョブの場合，設定した項目は三つですが，項目数の最大値に合わせてセルの数が五つになります。ジョブネットの出力形式を次に示します。

図6‒38　ジョブネットフロー出力例3（UNIX/PCジョブの場合）

出力項目が未定義の部分（前に示した例では下から3段目が相当します）は，「-（半角ハイフン）」となります。書式で指定した項目以外の二つのセル（前に示した例では下2段が相当します）は「空白」となります。

表の形式が2列の場合は，出力方向を選択できます。出力方向は，縦方向と横方向のどちらかを選択できます。デフォルトは縦方向です。

表の形式が2列の場合の出力形式の例を次に示します。

項目数が5，表の形式が2列，出力方向が横方向の場合

図6‒39　ジョブネットフロー出力例4

項目数が6，表の形式が2列，出力方向が縦方向の場合

図6‒40　ジョブネットフロー出力例5

項目数が偶数の場合，最後のセルは「空白」となります。

ジョブネットフローの書式を定義する操作方法を説明します。

［ジョブ運用ドキュメント出力］画面で，［編集］−［ジョブネットフロー書式定義］メニューを選択する。

［ジョブネットフロー書式定義］画面が表示されます。

［ジョブネットフロー書式定義］画面で，ジョブネットフロー書式の内容を定義する。

定義が完了したら，［登録］ボタンを押す。

［ジョブ運用ドキュメント出力］画面で，［オプション］−［環境設定］メニューを選択する。

［環境設定］画面が表示されます。

［環境設定］画面の［ジョブネットフロー書式定義］欄で［参照］ボタンを押し，設定したいジョブネットフロー書式定義ファイルを変更する。

作成したジョブネットフロー書式定義ファイルを，ジョブネットフロー出力時の定義内容として設定します。

図6‒41　［ジョブネットフロー書式定義］画面

設定可能な項目については，「付録A　サポート帳票列項目一覧」を参照してください。

6.10　ジョブネットフロー形式で出力する

ジョブネットの定義内容をジョブネットフロー形式で出力できます。

ジョブネットフロー書式定義で定義した内容に従って，Microsoft Excelにジョブネットの定義内容を表示したり，PDFファイルとして出力したりします。その表示内容は，Microsoft ExcelまたはPDFファイルの閲覧プログラムの印刷機能を使用して帳票に印刷できます。

6.10.1　ジョブネットフロー形式でMicrosoft Excelに出力する

ジョブネットの定義内容をジョブネットフロー形式でMicrosoft Excelに出力する操作方法を説明します。

［ジョブ運用ドキュメント出力］画面のユニット名ツリービューで印刷したいジョブネットを選択する。

［ファイル］−［ジョブネットフロー出力］メニューを選択する。

［ジョブネットフロー出力］画面が表示されます。

図6‒42　［ジョブネットフロー出力］画面

［開始］ボタンを押す。

Microsoft Excelにジョブネットの定義内容が表示されます。

図6‒43　Microsoft Excelの表示例（表の形式が1列の場合）

図6‒44　Microsoft Excelの表示例（表の形式が2列の場合）

Microsoft Excelの印刷機能を使用してジョブネットの定義内容を印刷してください。

6.10.2　ジョブネットフロー形式でPDFファイルとして出力する

ジョブネットの定義内容をジョブネットフロー形式でPDFファイルとして出力する操作方法を説明します。

注意事項

ジョブネットフローPDF出力は，Microsoft Excel 2010以降をインストールしていない場合，エラーとなります。

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合，PDFファイルの保存先に，「C:¥Program Files」などのインストール先フォルダ以下のフォルダを指定すると，仮想フォルダにリダイレクトして出力されます。

出力するジョブ数が多い場合，PDF変換に時間が掛かります。ジョブ数が多い場合は，分割して出力してください。

［ジョブ運用ドキュメント出力］画面のユニット名ツリービューで印刷したいジョブネットを選択する。

［ファイル］−［ジョブネットフローPDF出力］メニューを選択する。

［ジョブネットフローPDF出力］画面が表示されます。

図6‒45　［ジョブネットフローPDF出力］画面

必要に応じて「PDFファイル保存先」を変更する。

［開始］ボタンを押す。

「PDFファイル保存先」に指定した保存先にPDFファイルが出力されます。

図6‒46　PDFファイルの出力例（表の形式が1列の場合）

図6‒47　PDFファイルの出力例（表の形式が2列の場合）

PDFファイルの閲覧プログラムの印刷機能を使用して，ジョブネットの定義内容を印刷する。

6.11　jprprintコマンドでジョブ運用情報を出力する

jprprintコマンドで，ジョブ運用情報を出力できます。

jprprintコマンドの詳細な仕様は，「8.　コマンド」を参照してください。

＜コマンド実行例＞

jprprint  C:¥JP1AJS2PO¥Input¥SAMP.aoi C:¥JP1AJS2PO¥Format¥ユニット.jof

上記のコマンドを実行すると，ジョブ運用ファイル：C:¥JP1AJS2PO¥Input¥SAMP.aoiの情報を書式定義ファイル：C:¥JP1AJS2PO¥Format¥ユニット.jofの定義内容に従って通常使うプリンタに出力します。

7　画面

この章では，JP1/AJS3 - Print Optionの表示項目，および定義項目について説明します。

7.1　画面遷移

JP1/AJS3 - Print Optionの画面遷移を次に示します。

図7‒1　JP1/AJS3 - Print Option Manager License（Windows版）の画面遷移

図7‒2　JP1/AJS3 - Print Option（Windows版）の画面遷移

7.2　［ジョブ運用情報の収集］画面

画面および設定はWindows版（GUI）の説明となっていますが，各種機能や動作，利用方法についてはjprcollectコマンドと同様となります。ご使用に当たり，「8.　コマンド」のjprcollectコマンドについてもご参照ください。

JP1/AJSからジョブ運用情報を収集して，ジョブ運用情報ファイルを生成します。

図7‒3　［ジョブ運用情報の収集］画面

［ジョブ運用情報の収集］画面の表示項目を次に示します。

ホスト名

接続先ホスト名が表示されます。

［JP1/AJS3 - View］画面から［ジョブ運用情報の収集］画面を表示する場合にだけ非活性で表示されます。

ユニット名

収集するジョブ運用情報のユニット名を指定します。ここで指定したユニット以下のすべてのユニット情報が収集対象となります。この指定は省略できません。

総称名（「*」や「?」）は指定できません。

ユニット名に複数個の名称を指定しないでください。ジョブ運用ドキュメントの出力でエラーとなります。［JP1/AJS3 - View］画面から［ジョブ運用情報の収集］画面を表示する場合は非活性になります。

ユニット名に次の記号を含むユニットを選択して，［JP1/AJS3 - View］画面から［ジョブ運用情報の収集］画面は表示できません。

　"　&　'　*　<　>　?　[　¥　]　^　`　{　|　}　~　$

ルート直下を指定する

ここをチェックした場合，［ユニット名］にルートジョブグループ名を指定できます。

チェックをしない場合，［ユニット名］にルートジョブグループ名は指定できません。

［ルート直下を指定する］をチェックして［ユニット名］にルートジョブグループ名を指定するとルート直下からすべてのユニット情報を収集できます。

［JP1/AJS3 - View］画面から［ジョブ運用情報の収集］画面を表示する場合は非活性になります。

サービス名

JP1/AJSのスケジューラーサービス名を指定します。この指定は省略できます。省略時は，JP1/AJSで設定されたスケジューラーサービス名が設定されます。

［JP1/AJS3 - View］画面から［ジョブ運用情報の収集］画面を表示する場合は非活性になります。

文字コード

ユニットが属するスケジューラーサービスに設定されている文字コードが表示されます。

［JP1/AJS3 - View］画面から［ジョブ運用情報の収集］画面を表示する場合にだけ非活性で表示されます。

収集期間

実行予定・結果情報の収集期間の指定方法とその期間の値を指定します。収集期間の範囲は，収集開始日の基準時刻から，収集終了日の基準時刻に23時間59分59秒を加えた時刻までです。

期間指定

期間の指定方法を，年月日指定，月次指定，相対月指定または，指定しないの四つの項目から一つ選択します。初期状態では年月日指定が選択されます。

年月日指定

期間に実行予定・結果情報の収集期間を開始日と終了日で指定する場合に選択します。

この項目を指定すると［期間］グループを次のように表示します。

初期状態では開始日と終了日が［ジョブ運用情報の収集］画面を表示した日になります。

期間

実行予定・結果情報の収集期間を開始日と終了日で指定します。

収集できる期間の下限は1994年1月1日，上限は2036年12月31日です。

月次指定

実行予定・結果情報の収集期間を月次で指定する場合に選択します。

この項目を指定すると［期間］グループを次のように表示します。

初期状態では［今月］にチェックが入ります。

期間

実行予定・結果情報を収集する期間を［先月］［今月］［来月］をチェックして指定します。

各月の一日から末日までが，実行予定・結果情報を収集する期間となります。

［先月］と［来月］だけにチェックをした場合，［開始］ボタンは押せません。

先月

チェックした場合，先月分の実行予定・結果情報を収集します。

今月

チェックした場合，今月分の実行予定・結果情報を収集します。

来月

チェックした場合，来月分の実行予定・結果情報を収集します。

相対月指定

実行予定・結果情報の収集期間を相対月で指定する場合に選択します。

この項目を指定すると［期間］グループを次のように表示します。

初期状態では「開始月：現在」が選択されます。

期間

実行予定・結果情報を収集する期間を開始月と月数で指定します。

開始月とは，実行予定・結果情報を収集する期間の始点となる月になります。開始月は［過去］［現在］［未来］から選択します。

開始月の月の一日から指定した月数分の実行予定・結果情報を収集します。

開始月：過去

当月以前の月を開始月とします。当月より何か月前の月から何か月分の実行予定・結果情報を収集するのかを数値で指定します。

開始月および月数に指定できる値は，それぞれ1〜6です。

これらの指定は省略できません。

例

7月17日に［過去 3ヶ月前の月から6ヶ月分］を指定した場合

4月1日から9月30日までの実行予定・結果情報を収集します。

開始月：現在

当月を開始月とします。当月から何か月分の実行予定・結果情報を収集するのかを数値で指定します。

月数に指定できる値は，1〜6です。この指定は省略できません。

例

7月17日に［現在 当月から3ヶ月分］を指定した場合

7月1日から9月30日までの実行予定・結果情報を収集します。

開始月：未来

当月以後の月を開始月とします。当月より何か月後の月から何か月分の実行予定・結果情報を収集するのかを数値で指定します。

開始月および月数に指定できる値は，それぞれ1〜6です。

これらの指定は省略できません。

例

7月17日に［未来 2ヶ月後の月から3ヶ月分］を指定した場合

9月1日から11月30日までの実行予定・結果情報を収集します。

指定しない

実行予定・結果情報を収集しない場合に選択します。

最終更新日時を収集する

ここをチェックした場合，指定したユニットの下位を含めた最終更新日時を収集できます。ただし，最終更新日時を収集できるのは，JP1/AJS2 - Managerのバージョンが08-10以降またはJP1/AJS3 - Manager 09-00以降の場合だけです。

チェックをしない場合，最終更新日時は収集しません。

リリースIDを収集する

ここをチェックした場合，指定したユニットにジョブネットリリース機能を使用した登録情報が含まれていると，リリースIDごとにジョブネットの情報を収集します。複数リリース登録されている場合は，登録されているすべてのリリースIDの情報が出力されます。ただし，リリースIDごとの情報を収集できるのは，JP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-00-04以降の場合だけです。

ジョブネットリリース機能については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド」のジョブネットリリース機能の説明を参照してください。

ジョブ運用情報の出力先ファイル名

収集したジョブ運用情報を格納する，ジョブ運用情報ファイル名を指定します。この指定は省略できません。

［JP1/AJS3 - View］画面からこの画面を表示した場合は，デフォルトファイル名（［環境設定］画面の［View連携時のジョブ運用情報ファイルの出力先］に指定したフォルダパス¥この画面を表示した日時（YYYYMMDDhhmmss※の形式）.aoi）が表示されます。

注※

YYYY：西暦年，MM：月（01〜12），DD：日（01〜31），hh：時（00〜23），mm：分（00〜59），ss：秒（00〜59）

ファイル名にはファイル拡張子「.aoi」を指定してください。なお，ファイル名として機種依存文字および次の記号は使用しないでください。

　¥　/　:　*　?　"　<　>　|　$　`　-

フォルダ名を指定しないでファイル名だけを指定した場合は，インストール先のフォルダにファイルが作成されます。［JP1/AJS3 - View］画面から表示した場合は，JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダにファイルが作成されます。

また，ファイル名は63バイト以下，パス全体で255バイト以下としてください。

［JP1/AJS3 - View］画面からこの画面を表示したときは，フォルダパス名長を194バイト以下としてください。

参照

ジョブ運用情報の出力先ファイル名を，［ファイルを開く］ダイアログから選択します。

開始

ジョブ運用情報の収集を開始します。

閉じる

当該画面を終了します。

【補足】ジョブ運用情報収集に関する実行履歴について

ジョブ運用情報の収集ごとに，ジョブ運用情報の収集に関する実行履歴情報を格納したファイルを作成します。ファイルの名称は，［ジョブ運用情報の出力先ファイル名］に指定したファイル名のファイル拡張子を「.log」に置き換えたものです。

ジョブ運用情報の収集は，内部でJP1/AJSが提供するajsprintとajsshowコマンドを実行することで実現しています。実行履歴情報には，このコマンドの実行結果情報を格納します。ジョブ運用情報の収集に失敗した際の詳細な原因を知りたいときは，このファイルを参照してください。

実行履歴ファイルの内容を次に示します。

【補足】実行履歴情報ファイルの作成先について

Windowsの［スタート］メニューから［ジョブ運用情報の収集］画面を表示する場合

実行履歴情報ファイルは，ジョブ運用情報の出力ファイルに指定したフォルダに作成されます。

［JP1/AJS3 - View］画面から［ジョブ運用情報の収集］画面を表示する場合

ジョブ運用情報が正常に出力された場合，実行履歴情報ファイルは作成されません。エラーが発生した場合，次のフォルダまたはディレクトリに作成されます。

Windows版

（JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのインストール先フォルダ）¥Tmp

UNIX版

/opt/jp1ajs2pom/tmp

＜注意事項＞

JP1/AJS2 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Managerがクラスタ構成の場合は，アクティブな系からジョブ運用情報を収集してください。その際，サービス名に論理ホスト用のスケジューラーサービス名を指定してください。

月次指定または相対月指定を選択した場合，物理ホストのシステム時刻を基に収集期間を決定します。スケジューラーサービスのローカル日時には対応していません。スケジューラーサービスのローカル日時を変更している場合は，年月日指定を選択して，ローカル日時を基にした期間を指定してください。

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaで［JP1/AJS3 -View］画面から起動した場合，ジョブ運用情報の出力先ファイル名に，OSによって保護された「C:¥Program Files」などのフォルダを指定すると，指定どおりのパスに出力されないことがあります。

Windows Server 2012およびWindows Server 2008で，ユーザーアカウント制御（UAC）が有効な環境で管理者（Administrator）以外のユーザーを使用して，Windowsの［スタート］メニューから起動する場合，ジョブ運用情報の出力先ファイル名に，OSによって保護された「C:¥Program Files」などのフォルダを指定するとエラーになります。このときは，管理者（Administrator）で［ジョブ運用情報の収集］画面を起動してから実行してください。

収集期間に含まれるジョブの予定日時には，JP1/AJSが提供するajsshowコマンドで取得する次の情報が使用されます。

「処理サイクルの計算から求めた実行開始予定日時」

「処理サイクルの計算から求めた実行終了予定日時」

実行済みジョブの場合は，次の例のように，実際に実行を開始または終了した日時がそれぞれ出力されます。

図7‒4　2/16 12:00に2/1〜2/28の運用情報を取得後，月次予定情報（時刻付き）を出力した場合の出力例

予定情報に実績を含めない帳票を作成する場合は，期間指定の開始日に現在の日時以降を指定して取得してください。

Windowsの［スタート］メニューから［ジョブ運用情報の収集］画面を表示して，JP1/AJS3の環境設定パラメーターADMACLIMITを「yes」にしてジョブ運用情報を収集すると，KAVR1000-EまたはKAVR5010-Eのエラーになる場合があります。この場合，OSにログオンして，Windowsスタートメニューから［ジョブ運用情報の収集］画面を表示するユーザーアカウント名と同じ名前のJP1ユーザーを作成し，ajsprintコマンドおよびajsshowコマンドの対象ユニットのJP1資源グループに対して，JP1権限レベルを設定してください。

ajsprintコマンドおよびajsshowコマンドを実行するために必要なJP1権限レベルの詳細については，JP1/AJS3のマニュアルを参照してください。

［JP1/AJS3 - View］画面から［ジョブ運用情報の収集］画面を表示して，JP1/AJS3の環境設定パラメーターADMACLIMITを「yes」にしてジョブ運用情報を収集すると，KAVR1000-EまたはKAVR5010-Eのエラーになる場合があります。この場合，次のどちらかを実施してください。

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのサービスをローカルシステムアカウントで運用する場合（インストール後のデフォルトは，ローカルシステムアカウントに設定されています）

「system」というJP1ユーザーを作成し，ajsprintコマンドおよびajsshowコマンドの対象ユニットのJP1資源グループに対して，JP1権限レベルを設定してください。

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのサービスをユーザーアカウントで運用する場合

ユーザーアカウント名と同じ名前のJP1ユーザーを作成し，ajsprintコマンドおよびajsshowコマンドの対象ユニットのJP1資源グループに対して，JP1権限レベルを設定してください。

JP1/AJS3の環境設定パラメーターAJSPRINTSORTUNITINFが「yes」の場合，関連線情報は先行ユニットおよび後続ユニットの文字コード昇順にジョブ運用情報ファイルに出力されます。環境設定パラメーターAJSPRINTSORTUNITINFが「no」，または値を設定していない場合，関連線情報は先行ユニットおよび後続ユニットの作成順に出力されます。詳細については，JP1/AJS3のマニュアルを参照してください。

7.3　［ジョブ運用ドキュメント出力］画面

JP1/AJS3 - Print Optionの画面です。

指定したジョブ運用情報ファイルの内容を画面に表示します。

図7‒5　［ジョブ運用ドキュメント出力］画面

メニューバーを説明します。

表7‒1　［ジョブ運用ドキュメント出力］画面のメニュー項目

メニューバー

メニューコマンド

機能

ファイル

開く

ジョブ運用情報ファイルを開いて帳票を作成します。

マップ出力※1

ユニット名ツリービューで選択しているジョブネットのマップ図をMicrosoft Excelに出力します。

ジョブネットフロー出力※1

ユニット名ツリービューで選択しているジョブネットのジョブネットフロー図をMicrosoft Excelに出力します。

マップPDF出力※2

ユニット名ツリービューで選択しているジョブネットのマップ図をPDFファイルに出力します。

ジョブネットフローPDF出力※2

ユニット名ツリービューで選択しているジョブネットのジョブネットフロー図をPDFファイルに出力します。

CSV保存

表示中の帳票をCSV形式のファイルに保存します。ファイルを選択すると，表示中の帳票をCSV形式で保存します。

印刷プレビュー

表示中の帳票を印刷プレビューします。

印刷

表示中の帳票を印刷します。

閉じる

表示中の帳票を閉じます。

終了

表示中の画面を終了します。

編集

書式定義

書式を定義します。

用紙設定

印刷する用紙を設定します。

ジョブネットフロー書式定義

ジョブネットフロー図の書式を定義します。

表示

ツールバー

ツールバーの表示／非表示を切り替えます。

ステータスバー

ステータスバーの表示／非表示を切り替えます。

直下のみ表示

チェックした場合，ツリービューで選択したユニットの直下にあるユニットの情報を表示します。

すべて表示

チェックした場合，ツリービューで選択したユニットと配下のすべてのユニットについて情報を表示します。

表示範囲の変更※3

翌月または翌日※4

表示されている日付を翌月または翌日に変更します。

前月または前日※5

表示されている日付を前月または前日に変更します。

指定日付

［表示範囲の変更］画面を表示します。帳票が表示する範囲を変更します。

最新の状態に更新

表示中の帳票を最新の状態に更新します。

オプション

環境設定

［環境設定］画面を表示します。入力ファイルおよび出力ファイルのデフォルトフォルダを設定します。

ヘルプ

JP1/AJS3 - Print Optionヘルプ

ヘルプを表示します。

バージョン情報

バージョン情報を表示します。

注※1

Microsoft Excelがインストールされていない場合，非活性となります。

注※2

Microsoft Excel 2010以降がインストールされていない場合，非活性となります。

注※3

月次形式または日次形式の書式が選択されていないときは非活性となります。

注※4

表示されている月または日が有効期限の終了月または終了日のときは非活性となります。

なお，1か月後の日が有効期限よりあとの日付になる場合は，有効期限の終了日に変更します。

注※5

表示されている月または日が有効期限の開始月または開始日のときは非活性となります。

なお，1か月前の日が有効期限より前の日付になる場合は，有効期限の開始日に変更します。

ツールバーを説明します。

表7‒2　［ジョブ運用ドキュメント出力］画面のツールバー項目

ツールバーボタン

機能

開く

ジョブ運用情報ファイルを開いて帳票を作成します。

[図データ]※1

マップ出力

ユニット名ツリービューで選択しているジョブネットのマップ図をMicrosoft Excelに出力します。

[図データ]※1

ジョブネットフロー出力

ユニット名ツリービューで選択しているジョブネットのジョブネットフロー図をMicrosoft Excelに出力します。

[図データ]※2

マップPDF出力

ユニット名ツリービューで選択しているジョブネットのマップ図をPDFファイルに出力します。

[図データ]※2

ジョブネットフローPDF出力

ユニット名ツリービューで選択しているジョブネットのジョブネットフロー図をPDFファイルに出力します。

CSV保存

表示中の帳票をCSV形式のファイルに保存します。ファイルを選択すると，表示中の帳票をCSV形式で保存します。

印刷プレビュー

表示中の帳票を印刷プレビューします。

印刷

表示中の帳票を印刷します。

用紙設定

印刷する用紙を設定します。

書式定義

書式を定義します。

ジョブネットフロー書式定義

ジョブネットフロー図の書式を定義します。

前月または前日※3※4

帳票の表示する範囲を変更します。月次形式が選択されているときは前月に，日次形式が選択されているときは前日に変更します。

翌月または翌日※3※5

帳票の表示する範囲を変更します。月次形式が選択されているときは翌月に，日次形式が選択されているときは翌日に変更します。

表示範囲の変更※3

［表示範囲の変更］画面を表示します。帳票の表示する範囲を変更します。

環境設定

［環境設定］画面を表示します。入力ファイルおよび出力ファイルのデフォルトフォルダを設定します。

JP1/AJS3 - Print Optionヘルプ

ヘルプを表示します。

注※1

Microsoft Excelがインストールされていない場合，非活性となります。

注※2

Microsoft Excel 2010以降がインストールされていない場合，非活性となります。

注※3

月次形式または日次形式の書式が選択されていないときは非活性となります。

注※4

表示されている月または日が有効期限の開始月または開始日のときは非活性となります。

なお，1か月前の日が有効期限より前の日付になる場合は，有効期限の開始日に変更します。

注※5

表示されている月または日が有効期限の終了月または終了日のときは非活性となります。

なお，1か月後の日が有効期限よりあとの日付になる場合は，有効期限の終了日に変更します。

ユニット名ツリービューを右クリックすることによって出現するポップアップメニューを説明します。

表7‒3　［ジョブ運用ドキュメント出力］画面のポップアップメニュー項目

ポップアップメニュー

機能

マップ出力

ユニット名ツリービューで選択しているジョブネットのマップ図をMicrosoft Excelに出力します。

ジョブネットフロー出力

ユニット名ツリービューで選択しているジョブネットのジョブネットフロー図をMicrosoft Excelに出力します。

マップPDF出力

ユニット名ツリービューで選択しているジョブネットのマップ図をPDFファイルに出力します。

ジョブネットフローPDF出力

ユニット名ツリービューで選択しているジョブネットのジョブネットフロー図をPDFファイルに出力します。

CSV保存

表示中の帳票をCSV形式のファイルに保存します。ファイルを選択すると，表示中の帳票をCSV形式で保存します。

印刷プレビュー

表示中の帳票を印刷プレビューします。

印刷

表示中の帳票を印刷します。

書式コンボボックスには，［環境設定］画面で定義した書式定義フォルダにある書式定義ファイルが表示されます。書式コンボボックスのプルダウンメニューから帳票に採用する書式を選択します。そのうち1個だけが有効状態になり，帳票書式として採用されます。

帳票に関する情報に表示される項目を説明します。

図7‒6　［ジョブ運用ドキュメント出力］画面の帳票に関する情報

表7‒4　［ジョブ運用ドキュメント出力］画面の帳票に関する情報の項目

情報の項目

詳細

有効期間

入力ファイル内でデータのある期間を表します。

表示

月次または日次形式の帳票の表示している期間を表します。

最終更新日時

ジョブ運用情報ファイル内に定義されている全ユニットの最終更新日時を表します。

ルートジョブネットパス

選択したジョブ運用情報ファイルにリリースIDの情報が含まれる場合，現在［ジョブ運用ドキュメント出力］画面に内容が表示されているルートジョブネットのパスおよびリリースIDが表示されます。

［選択］ボタンを押すと，［ジョブネット（リリースID）名一覧ダイアログボックス］画面が表示され，［ジョブ運用ドキュメント出力］画面に表示するジョブネットを変更できます。リリースIDについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド」のジョブネットリリース機能の説明を参照してください。

ユニット名ツリービューは，ユニット一覧が表示される領域です。ジョブ運用情報ファイル内に定義されている全ユニットが表示されます。選択したユニットを含む下位の階層のユニットすべてが印刷対象です。ただし，マネージャージョブグループ，またはマネージャージョブネットの内容は印刷対象に含まれません。

帳票領域は，印刷帳票が表示される領域です。該当データがない場合，基本形式によって次のようになります。

月次

空白

日次

空白

リスト

"-"（半角）

＜注意事項＞

一つのカラムに表示されるデータの文字数が259文字を超える場合，帳票領域には260文字目以降が表示されません。データの内容を確認するには，印刷，印刷プレビュー，およびCSV出力でデータを出力してください。

列項目のカラム幅の合計が32,768ピクセルを超える場合，帳票領域には32,768ピクセル以降のカラム名が表示されません。データの内容を確認するには，印刷，印刷プレビュー，およびCSV出力でデータを出力してください。

列項目のカラム幅の合計は，次の計算式によって求められます。

列幅の合計＝ユニット名の列幅＋列項目1の列幅

　　　　　＋列項目2の列幅＋・・・＋列項目nの列幅

書式定義で，ユニット名および列項目の列幅で「自動」を選択している場合

　ユニット名の列幅＝現在のフォント幅（単位：ピクセル）

　　　　　　×ユニット名カラムに表示される最長文字列の文字数

　列項目nの列幅＝現在のフォント幅（単位：ピクセル）

　　　　　　×列項目nカラムに表示される最長文字列の文字数

書式定義で，ユニット名および列項目の列幅で「固定」を選択している場合

　ユニット名の列幅＝現在のフォント幅（単位：ピクセル）

　　　　　　×［書式定義］画面の［ユニット］タブで指定した列幅

　列項目nの列幅＝現在のフォント幅（単位：ピクセル）

　　　　　　×［書式定義］画面の［列項目］タブで指定した列項目nの列幅

JP1/AJS2 - Manager 08-10以降またはJP1/AJS3 - Manager 09-00以降に対してジョブ運用情報を収集時に，最終更新日時を収集する指定をした場合だけ，最終更新日時が表示されます。

リリース情報を持つジョブネットかどうかは，アイコンで識別できません。リリース情報を持たないジョブネットと同じアイコンが表示されます。

7.4　［ジョブ運用情報ファイルの選択］画面

ドキュメントとして出力したい，ジョブ運用情報ファイルを選択します。

図7‒7　［ジョブ運用情報ファイルの選択］画面

［ジョブ運用情報ファイルの選択］画面の表示項目を次に示します。

開く

ドキュメント出力するジョブ運用情報ファイルを選択します。指定するジョブ運用情報ファイル名はパス全体で258バイト以下，フォルダパス名長は194バイト以下，ファイル名は63バイト以下としてください。

キャンセル

処理をしないで終了します。

7.5　［ジョブネット（リリースID）名一覧］画面

ジョブ運用情報ファイルにリリースIDの情報が含まれる場合，［ジョブ運用ドキュメント出力］画面に内容を表示したいジョブネットを選択します。

［ジョブ運用ドキュメント出力］画面で［選択］ボタンを押して，［ジョブネット（リリースID）名一覧］画面を表示します。

図7‒8　［ジョブネット（リリースID）名一覧］画面

［ジョブネット（リリースID）名一覧］画面の表示項目を次に示します。

ジョブネット名

リリースIDに対応したルートジョブネットパスの一覧が表示されます。「ルートジョブネットパス（リリースID）」の形式で表示されます。ジョブネットパスが259バイトを超える場合，「...」で省略されて表示されます。

設定

［ジョブネット名］で選択したルートジョブネットの内容を［ジョブ運用ドキュメント出力］画面に表示します。

閉じる

処理をしないで終了します。

7.6　［マップ出力］画面

ジョブネットの定義内容をマップ形式でMicrosoft Excelに出力します。この画面は，Microsoft Excelを使用します。

図7‒9　［マップ出力］画面

［マップ出力］画面の表示項目を次に示します。

全階層出力する

選択すると，指定ユニット以下すべてを出力対象とします。

出力階層数を指定する

選択すると，指定した階層数より深い階層のユニットは出力対象としません。

出力階層数

出力階層数を1〜2,147,483,647の半角数字で指定します。デフォルトは1です。

1を指定すると，指定したユニットの直下だけが出力対象となります。

ジョブネット毎に改ページする

チェックすると，ジョブネット単位に改ページを挿入します。

開始

処理を開始します。

中止

処理をしないで終了します。

［マップ出力］画面で［開始］ボタンを押すと，Microsoft Excelを起動し，Microsoft Excel上に定義内容をマップ形式で再現します。

図7‒10　マップ出力の出力結果例(1)（JP1/AJS3 - Viewが標準提供するアイコン）

図7‒11　マップ出力の出力結果例(2)（JP1/AJS2 - SO Viewが標準提供するアイコン）

図7‒12　マップ出力の出力結果例(3)（最終更新日時情報がある場合）

マップ出力機能では，新規のMicrosoft Excelブックにマップを出力します。

マップ出力は，Microsoft Excelの1シートにすべての情報を展開します。出力するジョブネットが複数ある場合，下方向にマップが連なります。

各ジョブネットの先頭には「Name:」，およびジョブネットの完全名を表示します。

ジョブネット完全名の次にマップが出力されます。

ジョブネット一つ当たりの最大ジョブ数は100×100です。

JP1/AJS2 - Manager 08-10以降またはJP1/AJS3 - Manager 09-00以降に対してジョブ運用情報を収集時に，最終更新日時を収集する指定をした場合だけ，先頭に最終更新日時が表示されます。

＜注意事項＞

次の場合は，ジョブネットの完全名だけ出力します。

ジョブネット内に表示するユニットが存在しない場合

ルートジョブネットまたはマネージャージョブネットの場合

定義項目については，［ジョブ運用ドキュメント出力］画面の表示またはCSVファイルへの出力で確認してください。

［ジョブ運用ドキュメント出力］画面のユニット名ツリービューの選択がジョブグループの場合，「出力階層数」に1を指定しないでください。指定した場合，何も出力されません。ジョブネットが定義されている階層が含まれるように階層数を指定してください。

当該製品は，JP1/AJS3 - View 09-00が標準提供するアイコンを装備しています。標準で装備していないユニットは次に示すアイコンで表示します。

マップ出力機能で出力できる情報量は，Microsoft Excelの最大行および，最大列数に依存します。これらの最大値を超える情報を出力した場合，Microsoft Excelが異常終了します。

Microsoft Excelの最大行，および最大列数はご使用になるMicrosoft Excelのヘルプなどで確認してください。

マップ出力機能を実行中にMicrosoft Excelを操作しないでください。操作した場合，出力中のマップ情報が不正になるだけでなく，新たに操作したMicrosoft Excelのファイルにも影響を与える場合があります。

マップ出力機能の複数同時実行，およびジョブネットフロー出力機能との同時実行はできません。同時に実行した場合，実行を行った順序で順次処理されます。

「通常使うプリンタ」が使用できない場合は，マップ出力されません。

マップ出力では，Microsoft Excelに出力する際に，印刷の向き（用紙設定）を横に設定します。このとき，PCに設定されている「通常使うプリンタ」が使用できない状態であった場合，Microsoft Excelが印刷設定についてエラーを返すためにマップ出力されません。

この場合，次のどれかの方法で回避できます。

「通常使うプリンタ」を使用できる状態にする

ダミーのローカルプリンタを「通常使うプリンタ」に設定する

プリンタをすべて削除する

なお，「通常使うプリンタ」にネットワーク接続プリンタを設定した場合，接続先サーバの状態に影響を受けますので注意してください。

テキストボックスによってアイコンや矢印，ユニットパス名の文字列が隠れて表示されない場合があります。必要に応じて，Microsoft Excel上でセルの高さやテキストボックスの高さを編集してください。

リリース情報を持つジョブネットかどうかは，アイコンで識別できません。リリース情報を持たないジョブネットと同じアイコンが表示されます。

マップ出力の処理時間はMicrosoft Excelの描画性能に依存するため，ユニット数や関係線の数に応じて処理時間が掛かります。

ユニット数や関係線の数が多い場合は，出力対象をユニットごとに分割するか，または出力対象の階層数を指定して出力してください。

印刷および印刷プレビューでユニット名が欠けて表示される場合，ユニット名の表示領域のサイズを拡張することによって，切れたユニット名を表示させることができます。ユニット名の表示領域のサイズを拡張する方法については，「7.19 ［環境設定］画面」を参照してください。

ただし，Microsoft Excel 2003を使用している場合で，余分に改行が入ってユニット名が表示できないときは，上記の方法ではなく，Microsoft Excel上でテキストボックスの高さを編集する方法で対処してください。

ユニット名の背景で矢印が隠れて表示されない場合，ユニット名の背景を透明にすることによって，隠れた矢印を表示させることができます。ユニット名の背景を透明にする方法については，「7.19 ［環境設定］画面」を参照してください。

7.7　［ジョブネットフロー出力］画面

ジョブネットの定義内容をジョブネットフロー形式でMicrosoft Excelに出力します。この画面は，Microsoft Excelを使用します。

図7‒13　［ジョブネットフロー出力］画面

［ジョブネットフロー出力］画面の表示項目を次に示します。

全階層出力する

選択すると，指定ユニット以下すべてを出力対象とします。

出力階層数を指定する

選択すると，指定した階層数より深い階層のユニットは出力対象としません。

出力階層数

出力階層数を1〜2,147,483,647の半角数字で指定します。デフォルトは1です。

1を指定すると，指定したユニットの直下だけが出力対象となります。

ジョブネット毎に改ページする

チェックすると，ジョブネット単位に改ページを挿入します。

開始

処理を開始します。

中止

処理をしないで終了します。

［ジョブネットフロー出力］画面で［開始］ボタンを押すと，Microsoft Excelを起動し，Microsoft Excel上に定義内容をフロー形式で再現します。

図7‒14　ジョブネットフロー出力の出力結果例（表の形式が1列で最終更新日時がない場合）

図7‒15　ジョブネットフロー出力の出力結果例（表の形式が1列で最終更新日時がある場合）

図7‒16　ジョブネットフローの出力結果例（表の形式が2列で最終更新日時がない場合）

ジョブネットフロー出力機能では，新規のMicrosoft Excelブックにジョブネットフロー図を出力します。

ジョブネットフロー出力は，Microsoft Excelの1シートにすべての情報を展開します。出力するジョブネットが複数ある場合，下方向にジョブネットフロー図が連なります。

各ジョブネットの先頭には「Name:」以降にジョブネットの完全名を表示します。

ジョブネット完全名以降にジョブネットフロー図を出力します。

ジョブネット一つ当たりの最大ジョブ数は100×100です。

JP1/AJS2 - Manager 08-10以降またはJP1/AJS3 - Manager 09-00以降に対してジョブ運用情報を収集時に，最終更新日時を収集する指定をした場合だけ，先頭に最終更新日時が表示されます。

＜注意事項＞

次の場合は，ジョブネットの完全名だけ出力します。

ジョブネット内に表示するユニットが存在しない場合

ルートジョブネットまたはマネージャージョブネットの場合

定義項目については，［ジョブ運用ドキュメント出力］画面の表示またはCSVファイルへの出力で確認してください。

［ジョブ運用ドキュメント出力］画面のユニット名ツリービューの選択がジョブグループの場合，「出力階層数」に1を指定しないでください。指定した場合，何も出力されません。ジョブネットが定義されている階層が含まれるように階層数を指定してください。

ジョブネットフロー出力機能で出力できる情報量は，Microsoft Excelの最大行および，最大列数に依存します。これらの最大値を超える情報を出力した場合，Microsoft Excelが異常終了します。

Microsoft Excelの最大行および，最大列数はご使用になるMicrosoft Excelのヘルプなどで確認してください。

ジョブネットフロー出力機能を実行中にMicrosoft Excelを操作しないでください。操作した場合，出力中のジョブネットフロー図が不正になるだけでなく，新たに操作したMicrosoft Excelのファイルにも影響を与える場合があります。

ジョブネットフロー出力では，Microsoft Excelの一つのセルに出力される文字数が255文字を超える場合，Microsoft Excel上でのセル内のデータが「#####」と表示されることがあります。

ジョブネットフロー出力で，Microsoft Excelに出力する１データ（１世代）が4,000バイトを超える場合は，該当データは「×（文字が多すぎるため表示できません）。」と出力されます。また，Microsoft Excelに出力するデータは１セル内で32,000バイト，255行が最大で，これを超えるデータ部は出力されません（制限値を超過した場合には，ログファイル（(インストール先フォルダ名)¥Log¥ajs2po.log，または%allusersprofile%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2PO¥Log¥ajs2po.log）に要因と該当するユニット名，ユニット属性が出力されていますので，データを分割するなどの対策をしてください）。

ジョブネットフロー出力機能の複数同時実行，およびマップ出力機能との同時実行はできません。同時に実行した場合，実行を行った順序で順次処理されます。

「通常使うプリンタ」が使用できない場合は，ジョブネットフロー出力されません。

ジョブネットフロー出力では，Microsoft Excelに出力する際に，印刷の向き（用紙設定）を横に設定します。

このとき，PCに設定されている「通常使うプリンタ」が使用できない状態であった場合，Microsoft Excelが印刷設定についてエラーを返すためにジョブネットフロー出力されません。

この場合，次の方法のどれかで回避できます。

「通常使うプリンタ」を使用できる状態にする

ダミーのローカルプリンタを「通常使うプリンタ」に設定する

プリンタをすべて削除する

なお，「通常使うプリンタ」にネットワーク接続プリンタを設定した場合，接続先サーバの状態に影響を受けますので注意してください。

［環境設定］画面で指定したジョブネットフロー定義ファイルが存在しない場合，ジョブネットフロー出力できません。［環境設定］画面で，存在するジョブネットフロー定義ファイルを指定してください。

ジョブネットフロー出力の処理時間はMicrosoft Excelの描画性能に依存するため，ユニット数や関係線の数に応じて処理時間が掛かります。

ユニット数や関係線の数が多い場合は，出力対象をユニットごとに分割するか，または出力対象の階層数を指定して出力してください。

セルの文字列が隠れて表示されない場合があります。必要に応じて，Microsoft Excel上でセルの高さを編集してください。

印刷および印刷プレビューでデータが欠けて表示される場合，データの表示領域のサイズを拡張することによって，欠けたデータを表示させることができます。データの表示領域のサイズを拡張する方法については，「7.19 ［環境設定］画面」を参照してください。

7.8　［マップPDF出力］画面

ジョブネットの定義内容をマップ形式でPDFファイルに出力します。

図7‒17　［マップPDF出力］画面

［マップPDF出力］画面の表示項目を次に示します。

全階層出力する

選択すると，指定ユニット以下すべてを出力対象とします。

出力階層数を指定する

選択すると，指定した階層数より深い階層のユニットは出力対象としません。

出力階層数

出力階層数を1〜2,147,483,647の半角数字で指定します。デフォルトは1です。

1を指定すると，指定したユニットの直下だけが出力対象となります。

ジョブネット毎に改ページする

チェックすると，ジョブネット単位に改ページを挿入します。

PDFファイル名

PDFファイルの出力先を指定します。次の点に注意してください。

ファイル名は63バイト以下で，パス全体が258バイト以下になるように指定してください。

ファイル拡張子には「.pdf」を指定してください。

ファイル名に，機種依存文字および次の記号は使用しないでください。

　¥　/　:　*　?　"　<　>　|　$　`　-

デフォルトは次のとおりです。

（［環境設定］画面の［マップ・ジョブネットフローのPDFファイルの出力先］に指定したフォルダパス）¥この画面を表示した日時（YYYYMMDDhhmmss※の形式）.pdf

注※

YYYY：西暦年，MM：月（01〜12），DD：日（01〜31），hh：時（00〜23），mm：分（00〜59），ss：秒（00〜59）

開始

処理を開始します。

中止

処理をしないで終了します。

図7‒18　マップPDF出力の出力結果例(1)（JP1/AJS3 - Viewが標準提供するアイコン）

図7‒19　マップPDF出力の出力結果例(2)（JP1/AJS2 - SO Viewが標準提供するアイコン）

図7‒20　マップPDF出力の出力結果例(3)（最終更新日時情報がある場合）

マップPDF出力するジョブネットが複数ある場合，下方向にマップが連なります。

各ジョブネットの先頭には「Name:」，およびジョブネットの完全名を表示します。

ジョブネット完全名の次にマップが出力されます。

ジョブネット一つ当たりの最大ジョブ数は100×100です。

JP1/AJS2 - Manager 08-10以降またはJP1/AJS3 - Manager 09-00以降に対してジョブ運用情報を収集時に，最終更新日時を収集する指定をした場合だけ，先頭に最終更新日時が表示されます。

＜注意事項＞

マップPDF出力は，Microsoft Excel 2010以降をインストールしていない場合，エラーとなります。

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008およびWindows Vistaの場合，PDFファイルの保存先に，「C:¥Program Files」などのインストール先フォルダ以下のフォルダを指定すると，仮想フォルダにリダイレクトして出力されます。

出力するジョブ数が多い場合，PDF変換に時間が掛かります。ジョブ数が多い場合は，分割して出力してください。

次の場合は，ジョブネットの完全名だけ出力します。

ジョブネット内に表示するユニットが存在しない場合

ルートジョブネットまたはマネージャージョブネットの場合

定義項目については，［ジョブ運用ドキュメント出力］画面の表示またはCSVファイルへの出力で確認してください。

［ジョブ運用ドキュメント出力］画面のユニット名ツリービューの選択がジョブグループの場合，「出力階層数」に1を指定しないでください。指定した場合，何も出力されません。ジョブネットが定義されている階層が含まれるように階層数を指定してください。

当該製品は，JP1/AJS3 - View 09-00が標準提供するアイコンを装備しています。標準で装備していないユニットは次に示すアイコンで表示します。

マップPDF出力の処理では，Microsoft Excelに出力したものをPDF出力しています。そのため，出力される情報量は，Microsoft Excelの最大行および，最大列数に依存します。これらの最大値を超える情報を出力した場合，Microsoft Excelが異常終了します。

Microsoft Excelの最大行，および最大列数はご使用になるMicrosoft Excelのヘルプなどで確認してください。

マップPDF出力機能を実行中にMicrosoft Excelを操作しないでください。操作した場合，出力中のマップ情報が不正になるだけでなく，新たに操作したMicrosoft Excelのファイルにも影響を与える場合があります。

マップPDF出力機能の複数同時実行，およびジョブネットフロー出力・ジョブネットフローPDF出力機能との同時実行はできません。同時に実行した場合，実行を行った順序で順次処理されます。

「通常使うプリンタ」が使用できない場合は，マップPDF出力されません。

マップPDF出力の処理では，Microsoft Excelに出力したものをPDF出力しています。Microsoft Excelに出力する際，印刷の向き（用紙設定）を横に設定します。このとき，PCに設定されている「通常使うプリンタ」が使用できない状態であった場合，Microsoft Excelが印刷設定についてエラーを返すためにマップPDF出力されません。

この場合，次のどれかの方法で回避できます。

「通常使うプリンタ」を使用できる状態にする

ダミーのローカルプリンタを「通常使うプリンタ」に設定する

プリンタをすべて削除する

なお，「通常使うプリンタ」にネットワーク接続プリンタを設定した場合，接続先サーバの状態に影響を受けますので注意してください。

ユニット名にShift-JISコードの範囲外の文字が含まれている場合，テキストボックスによってアイコンや矢印，ユニットパス名の文字列が隠れて表示されない場合があります。

リリース情報を持つジョブネットかどうかは，アイコンで識別できません。リリース情報を持たないジョブネットと同じアイコンが表示されます。

マップPDF出力した結果，文字列が欠けてユニット名がすべて表示されない場合があります。文字列が欠けて表示される場合は，Microsoft Excelに出力した帳票を使用してください。

マップPDF出力の処理時間はMicrosoft Excelの描画性能に依存するため，ユニット数や関係線の数に応じて処理時間が掛かります。

ユニット数や関係線の数が多い場合は，出力対象をユニットごとに分割するか，または出力対象の階層数を指定して出力してください。

印刷および印刷プレビューでユニット名が欠けて表示される場合，ユニット名の表示領域のサイズを拡張することによって，切れたユニット名を表示させることができます。ユニット名の表示領域のサイズを拡張する方法については，「7.19 ［環境設定］画面」を参照してください。

ユニット名の背景で矢印が隠れて表示されない場合，ユニット名の背景を透明にすることによって，隠れた矢印を表示させることができます。ユニット名の背景を透明にする方法については，「7.19 ［環境設定］画面」を参照してください。

7.9　［ジョブネットフローPDF出力］画面

ジョブネットの定義内容をジョブネットフロー形式でPDFファイルに出力します。

図7‒21　［ジョブネットフローPDF出力］画面

［ジョブネットフローPDF出力］画面の表示項目を次に示します。

全階層出力する

選択すると，指定ユニット以下すべてを出力対象とします。

出力階層数を指定する

選択すると，指定した階層数より深い階層のユニットは出力対象としません。

出力階層数

出力階層数を1〜2,147,483,647の半角数字で指定します。デフォルトは1です。

1を指定すると，指定したユニットの直下だけが出力対象となります。

ジョブネット毎に改ページする

チェックすると，ジョブネット単位に改ページを挿入します。

PDFファイル名

PDFファイルの出力先を指定します。次の点に注意してください。

ファイル名は63バイト以下で，パス全体が258バイト以下になるように指定してください。

ファイル拡張子には「.pdf」を指定してください。

ファイル名に，機種依存文字および次の記号は使用しないでください。

　¥　/　:　*　?　"　<　>　|　$　`　-

デフォルトは次のとおりです。

（［環境設定］画面の［マップ・ジョブネットフローのPDFファイルの出力先］に指定したフォルダパス）¥この画面を表示した日時（YYYYMMDDhhmmss※の形式）.pdf

注※

YYYY：西暦年，MM：月（01〜12），DD：日（01〜31），hh：時（00〜23），mm：分（00〜59），ss：秒（00〜59）

開始

処理を開始します。

中止

処理をしないで終了します。

図7‒22　ジョブネットフローPDF出力の出力結果例（表の形式が1列で最終更新日時がない場合）

図7‒23　ジョブネットフローPDF出力の出力結果例（表の形式が1列で最終更新日時がある場合）

図7‒24　ジョブネットフローPDF出力の出力結果例（表の形式が2列で最終更新日時がない場合）

出力するジョブネットが複数ある場合，下方向にジョブネットフロー図が連なります。

各ジョブネットの先頭には「Name:」以降にジョブネットの完全名を表示します。

ジョブネット完全名以降にジョブネットフロー図を出力します。

ジョブネット一つ当たりの最大ジョブ数は100×100です。

JP1/AJS2 - Manager 08-10以降またはJP1/AJS3 - Manager 09-00以降に対してジョブ運用情報を収集時に，最終更新日時を収集する指定をした場合だけ，先頭に最終更新日時が表示されます。

＜注意事項＞

ジョブネットフローPDF出力は，Microsoft Excel 2010以降をインストールしていない場合，エラーとなります。

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008およびWindows Vistaの場合，PDFファイルの保存先に，「C:¥Program Files」などのインストール先フォルダ以下のフォルダを指定すると，仮想フォルダにリダイレクトして出力されます。

出力するジョブ数が多い場合，PDF変換に時間が掛かります。ジョブ数が多い場合は，分割して出力してください。

次の場合は，ジョブネットの完全名だけ出力します。

ジョブネット内に表示するユニットが存在しない場合

ルートジョブネットまたはマネージャージョブネットの場合

定義項目については，［ジョブ運用ドキュメント出力］画面の表示またはCSVファイルへの出力で確認してください。

［ジョブ運用ドキュメント出力］画面のユニット名ツリービューの選択がジョブグループの場合，「出力階層数」に1を指定しないでください。指定した場合，何も出力されません。ジョブネットが定義されている階層が含まれるように階層数を指定してください。

ジョブネットフローPDF出力の処理では，Microsoft Excelに出力したものをPDF出力しています。そのため，出力される情報量は，Microsoft Excelの最大行および，最大列数に依存します。これらの最大値を超える情報を出力した場合，Microsoft Excelが異常終了します。

Microsoft Excelの最大行，および最大列数はご使用になるMicrosoft Excelのヘルプなどで確認してください。

ジョブネットフローPDF出力機能を実行中にMicrosoft Excelを操作しないでください。操作した場合，出力中のジョブネットフロー図が不正になるだけでなく，新たに操作したMicrosoft Excelのファイルにも影響を与える場合があります。

一つのセルに出力される文字数が255文字を超える場合，セル内のデータが「#####」と表示されることがあります。

ジョブネットフローPDF出力の処理では，Microsoft Excelに出力したものをPDF出力しています。ジョブネットフローPDF出力で，Microsoft Excelに出力する１データ（１世代）が4,000バイトを超える場合は，該当データは「×（文字が多すぎるため表示できません）。」と出力されます。また，Microsoft Excelに出力するデータは１セル内で32,000バイト，255行が最大で，これを超えるデータ部は出力されません（制限値を超過した場合には，ログファイル（(インストール先フォルダ名)¥Log¥ajs2po.log，または%allusersprofile%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2PO¥Log¥ajs2po.log）に要因と該当するユニット名，ユニット属性が出力されていますので，データを分割するなどの対策をしてください）。

ジョブネットフローPDF出力機能の複数同時実行，およびマップ出力・マップPDF出力機能との同時実行はできません。同時に実行した場合，実行を行った順序で順次処理されます。

「通常使うプリンタ」が使用できない場合は，ジョブネットフローPDF出力されません。

ジョブネットフローPDF出力の処理では，Microsoft Excelに出力したものをPDF出力しています。Microsoft Excelに出力する際，印刷の向き（用紙設定）を横に設定します。

このとき，PCに設定されている「通常使うプリンタ」が使用できない状態であった場合，Microsoft Excelが印刷設定についてエラーを返すためにジョブネットフローPDF出力されません。

この場合，次の方法のどれかで回避できます。

「通常使うプリンタ」を使用できる状態にする

ダミーのローカルプリンタを「通常使うプリンタ」に設定する

プリンタをすべて削除する

なお，「通常使うプリンタ」にネットワーク接続プリンタを設定した場合，接続先サーバの状態に影響を受けますので注意してください。

［環境設定］画面で指定したジョブネットフロー定義ファイルが存在しない場合，ジョブネットフローPDF出力できません。［環境設定］画面で，存在するジョブネットフロー定義ファイルを指定してください。

ジョブネットフローPDF出力した結果，文字列が欠けてユニット名がすべて表示されない場合があります。文字列が欠けて表示される場合は，Microsoft Excelに出力した帳票を使用してください。

ジョブネットフローPDF出力の処理時間はMicrosoft Excelの描画性能に依存するため，ユニット数や関係線の数に応じて処理時間が掛かります。

ユニット数や関係線の数が多い場合は，出力対象をユニットごとに分割するか，または出力対象の階層数を指定して出力してください。

印刷および印刷プレビューでデータが欠けて表示される場合，データの表示領域のサイズを拡張することによって，欠けたデータを表示させることができます。データの表示領域のサイズを拡張する方法については，「7.19 ［環境設定］画面」を参照してください。

7.10　［CSVファイルの保存］画面

表示中の帳票をCSV形式のファイルに保存します。各セルの区切りは，「，」（コンマ）です。各セルの値を「"」（二重引用符）で囲んでCSVファイルに出力します。セルの値に「"」が含まれる場合は「""」に置き換えます。

月次・日次形式の帳票は，表示月日だけが保存の対象となり，開始期間・終了期間の効果はありません。

［CSV出力時に改行コードを付加する］項目のチェックの有無によって，出力するCSVファイルの内容が変化します。

図7‒25　［CSVファイルの保存］画面

［CSVファイルの保存］画面の表示項目を次に示します。

ファイル名

保存するCSVファイルを一覧から選択するか直接入力します。なお，ファイル名として次の記号は使用しないでください。

¥ / : * ? " < > |

また，ファイル名はパス全体で258バイト以下としてください。258バイトを超える場合，名称自動変換規則に従って変換されたファイル名称で保存されます。

ファイルの種類

保存するCSVファイルの種類を選択します。

CSV出力時に改行コードを付加する

セル内に複数データがある場合に，改行コードを付加するかどうかを指定します。初期状態では［環境設定］画面で設定した値が表示されます。

チェックの有無によって出力するCSVファイルの内容は異なります。

チェックなしの場合

一つの情報枠に複数行の情報が存在する場合，改行コードを含まないCSVファイルを生成します。このCSVファイルをMicrosoft Excelで開くと一つの情報枠に複数行ある情報は，改行を行わないのでセル内に羅列して情報を表示します。

（例）

チェックありの場合

一つの情報枠に複数行情報が存在する場合，改行コードを付加したCSVファイルを生成します。このCSVファイルをMicrosoft Excelで開くと一つの情報枠に複数行ある情報は，セル内で改行して情報を表示します。

（例）

保存

CSV保存を実行します。

キャンセル

CSV保存を終了します。

【補足】名称自動変換規則について

ファイルパス名全体が258バイトを超えるファイルは，名称自動変換規則に従った名称で保存されます。このとき，ファイル名の拡張子(.csv)以外の部分は(253−フォルダパス名長)バイト以内の長さに変換されます。

名称自動変換規則を次に示します。

拡張子を除いた部分が(253−フォルダパス名長)バイトを超える場合，(253−フォルダパス名長)バイト目が全角文字の1バイト目になっていれば，先頭から(252−フォルダパス名長)バイトを適用します。

拡張子以外の部分が(252−フォルダパス名長)バイト以下の場合はそのまま適用します。

変換したファイル名と拡張子を合わせた名称がすでにあるファイルパス名と一致する場合，変換後のファイル名の後ろに3バイトの通番が16進文字列(000〜FFF：英字は大文字)で付加されます。ただし，先頭から(250−フォルダパス名長)バイト目が全角文字の1バイト目になっている場合，先頭から(249−フォルダパス名長)バイトに3バイトの通番が付加されます。

拡張子は「.csv」固定です。

ファイル名はShift-JISコードに変換して生成されます。このとき，変換できなかった文字は「-」として生成されます。

＜注意事項＞

帳票に関する情報はShift-JISコードに変換してCSVファイルに出力されます。このとき，変換できなかった文字は「?」として出力されます。

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合，CSVファイルの出力先に，OSによって保護された「C:¥Program Files」などのフォルダを指定すると，指定どおりのパスに出力されないことがあります。

7.11　［印刷プレビュー］画面

表示中の帳票を印刷プレビューします。

月次・日次形式の帳票は，表示月日だけが対象となり，開始期間・終了期間の効果はありません。

図7‒26　［印刷プレビュー］画面

［印刷プレビュー］画面の表示項目を次に示します。

印刷

印刷ダイアログを表示して，プレビューしている帳票を印刷します。

次ページ

次のページを見ます。

前ページ

前のページを見ます。

2ページ

2ページ表示にします。

拡大

拡大します。

縮小

縮小します。

閉じる

印刷プレビューを終了します。

7.12　［印刷］画面

表示中の帳票を印刷します。

図7‒27　［印刷］画面

［印刷］画面の表示項目を次に示します。

プリンタ名

出力するプリンタが表示されます。必要に応じて変更してください。

プロパティ

ドキュメントのプロパティを表示します。

すべて

チェックすると，帳票のすべてが印刷されます。

ページ指定

チェックすると，指定した期間の帳票が印刷されます。有効期間内で指定してください。

部数

印刷する部数を指定します。

部単位で印刷

チェックすると，1部ずつ印刷されます。

OK

印刷を開始します。

キャンセル

印刷しないで終了します。

7.13　［閉じる］画面

表示中の帳票を閉じます。

帳票を開いている場合は，次のメッセージボックスが表示されます。

図7‒28　［閉じる］画面

［閉じる］画面の表示項目を次に示します。

はい

帳票を閉じます。

いいえ

キャンセルして元に戻ります。

7.14　［終了］画面

JP1/AJS3 - Print Option を終了します。

次のメッセージボックスが表示されます。

図7‒29　［終了］画面

［終了］画面の表示項目を次に示します。

はい

終了します。

いいえ

終了しないで復帰します。

7.15　［書式定義］画面

帳票の書式定義をします。

［書式定義］画面には，［ユニット］，［列項目］および［その他］のタブがあります。タブごとに説明します。

7.15.1　共通項目

［書式定義］画面の各タブ共通の表示項目を次に示します。

書式名

書式定義名を59バイト以下で入力します。［参照］ボタンで既存の書式定義ファイルを選択した場合は，選択したファイル名のうちファイル拡張子（.jof）を除いた文字列が表示されます。

タイトル

タイトルを64バイト以下で入力します。タイトルは，用紙設定のヘッダー，フッターに使用できます。

新規

編集中の書式情報を初期化して表示します。

参照

［書式定義ファイルの選択］画面が表示されます。書式定義ファイルを選択すると，書式情報が表示されます。

登録

［書式定義ファイルの保存］画面が表示されます。指定した書式定義ファイルに書式情報が保存されます。

ファイル名として次の記号は使用しないでください。

¥ / : * ? " < > |

書式定義ファイルとして保存可能なファイル名は63バイト（拡張子含む）です。また，ファイル名はパス全体で258バイト以下，フォルダパス名長は194バイト以下としてください。

閉じる

書式定義を終了します。

7.15.2　［ユニット］タブの表示項目

図7‒30　［書式定義］画面［ユニット］タブ

［ユニット］タブの表示項目を次に示します。

印刷形式

印刷時のユニット名の表示方法を選択します。

完全パス

完全パスで表記します（例：/AAA/BBB/CCC）

名称

名称だけ階層段組で表記します。（例：├ AAA）

名称+階層

名称と階層番号を階層段組で表記します。（例：├ (1)AAA）

列幅

ユニット名列幅の最大値（文字数単位）を指定します。「自動」を選択するとすべての文字が入る大きさになります。「固定幅」を選択すると10〜80の列幅を指定できます。

この設定を自動にして，ユニット名を完全パスにすると巨大列幅になることがあるので数値指定をお勧めします。

コメントを表示する

ユニット名にコメントを表示するかどうかを指定します。

チェックすると，ユニットにコメントを設定している場合，ユニット名［コメント］の形式でユニット名が表示されます。

例：├ AAAA［受注処理］

ユニットにコメントを設定していない場合，［−］が表示されます。

例：├ AAAA［−］

対象ユニット種別

帳票の対象とするかどうかを指定します。

チェックを外すとそのユニット種別は対象外になります。初期状態ではすべてのユニット種別にチェックが付いて表示されます。

7.15.3　［列項目］タブの表示項目

図7‒31　［書式定義］画面［列項目］タブ（リスト選択時）

図7‒32　［書式定義］画面［列項目］タブ（月次選択時）

図7‒33　［書式定義］画面［列項目］タブ（日次選択時）

［列項目］タブの表示項目を次に示します。

基本形式

月次・日次・リストのどれかを選択します。編集途中で変更するとそれまでの定義は無効になります。初期状態ではリストが表示されます。

項目候補

選択されている基本形式に応じた列項目の候補が表示されます。

列項目

帳票に表示する列項目と順序を指定します。［追加］ボタンおよび［削除］ボタンで項目を編集します。［上へ］ボタンおよび［下へ］ボタンで順序を編集します。

追加

項目候補で選択した列項目を追加します。追加位置は現在の列項目の末尾です。月次・日次で追加できる列項目の数は1個です。リストで追加できる列項目の数は最大30個です。

削除

選択した列項目を削除します。

上へ

選択した列項目を一段上に移動します。

下へ

選択した列項目を一段下に移動します。

列項目詳細

列項目のデータの表示形式を選択します。

リスト形式の項目の場合

「記号」または「日本語」を選択できます。

月次予定または日次予定の項目の場合

「記号」または「記号（時刻）」を選択できます。

月次結果または日次結果の項目の場合

「記号」，「記号（時刻）」または「（時刻）詳細」を選択できます。

列幅

リストの帳票表示について列項目の列幅の最大値（文字数単位）を指定します。「自動」を選択するとすべての文字が入る大きさになります。「固定幅」を選択すると10〜80の列幅を指定できます。

この設定を自動にして，ユニット名を完全パスにすると巨大列幅になることがあるので数値指定をお勧めします。

基準時刻

月次・日次の帳票表示で使用する基準時刻（通常はJP1/AJSの基準時刻と合わせて利用します）を指定します。

「時」には0〜23，「分」には0〜59を指定できます。

月次では，列の境界は基準時刻を基準として区切られます。

例：基準時刻が8：45の場合，日付列ヘッダーが「1」の列は1日8：45〜2日8：44：59を表します。

日次では，列の境界は0分を基準として区切られます。ただし，基準時刻を含む列だけは，一方が基準時刻を基準とした区切りになります。

例：基準時刻が8：45の場合，時間列ヘッダーが「0」の列は0：00：00〜0：59：59を表します。時間列ヘッダーが「8」の列は表示日の8：45：00〜8：59：59および翌日の8：00：00〜8：44：59を表します。

帳票の時間軸の基点を基準時刻にする

日次の帳票について時間軸の基点を基準時刻にするかどうかを指定します。チェックすると，基準時刻で設定した時刻から始まる24時間分のデータが表示されます（列名は当日の指定時刻〜翌日の指定時刻）。

チェックを外すと，0時から始まる24時間分のデータが表示されます（列名は0〜23固定）。

(1)　「列項目詳細」による表示の違い

［列項目］タブの「列項目詳細」での選択の違いによる，列項目の表示の違いを次に示します。

図7‒34　月次予定で「記号」を選択した場合

図7‒35　月次予定で「記号（時刻）」を選択した場合

図7‒36　月次結果で「記号」を選択した場合

図7‒37　月次結果で「記号（時刻）」を選択した場合

図7‒38　月次結果で「（時刻）詳細」を選択した場合

(2)　「帳票の時間軸の基点を基準時刻にする」による表示の違い

［列項目］タブの「帳票の時間軸の基点を基準時刻にする」でのチェックの有無による，列項目の表示の違いを次に示します。

図7‒39　日次予定かつチェックなしで基準時刻を0時0分にした場合

図7‒40　日次予定かつチェックなしで基準時刻を12時40分にした場合

図7‒41　日次予定かつチェックありで基準時刻を12時40分にした場合

7.15.4　［その他］タブの表示項目

図7‒42　［書式定義］画面［その他］タブ

［その他］タブの表示項目を次に示します。

用紙番号

書式の用紙設定番号を指定します。用紙設定で「定義書式採用」にしたとき採用されます。

指定ユニットの直下だけに限定する

指定ユニットの直下だけを対象とするかどうかを指定します。チェックすると，階層の深いユニットは除外されます。また，［表示］−［直下のみ表示］メニューおよび［表示］−［すべて表示］メニューは非活性になり，常に直下のユニットだけが表示されます。

セル内最後の重複行は統合する

チェックすると，一つのセル内に複数行あるとき，重複行を統合表示します。対象となるのは，データの始めが数字でその直後が，（コンマ）であるデータだけです。

例1：チェックしない場合のデータ表示

1，相対時刻00:00

2，相対時刻00:00

3，相対時刻00:00

4，相対時刻00:00

例2：チェックする場合のデータ表示

1-4，相対時刻00:00

列ヘッダをすべて表示する

列ヘッダに列項目名をすべて表示するかどうかを指定します。

チェックを外すと，先頭の（…）部分を省略して表示されます。

ジョブ運用情報ファイルの収集日時を表示する

列ヘッダのユニット名にジョブ運用ファイルの収集日時を表示するかどうかを指定します。チェックすると，次に示す形式で表示されます。

収集日時(YYYY/MM/DD HH:MM)
        ユニット名

時刻を秒まで表示する

月次および日次の列項目詳細で時刻の表示（「記号（時刻）または「（時刻）詳細」）を選択している場合に，その時刻を秒まで表示するか，分まで表示するかを選択します。

(1)　「ジョブ運用情報ファイルの収集日時を表示する」による表示の違い

［その他］タブの「ジョブ運用情報ファイルの収集日時を表示する」でのチェックの有無による，列項目の表示の違いを次に示します。

図7‒43　ユニットでチェックなしにした場合

図7‒44　ユニットでチェックありにした場合

図7‒45　月次結果でチェックなしにした場合

図7‒46　月次結果でチェックありにした場合

(2)　「時刻を秒まで表示する」による表示の違い

［その他］タブの「時刻を秒まで表示する」でのチェックの有無による，列項目の表示の違いを次に示します。

図7‒47　日次予定でチェックなしにした場合

図7‒48　日次予定でチェックありにした場合

7.15.5　［書式定義］画面の注意事項

［書式定義］画面の注意事項を次に示します。

月次または日次形式の書式で設定できる基準時刻の数は一つです。JP1/AJSで複数の基準時刻を設定している場合は，基準時刻の設定単位ごとにジョブ運用情報を収集するなどして，帳票表示対象とするユニットに対して複数の基準時刻が混在しないようにしてください。

月次帳票では，JP1/AJS2 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Managerでルートジョブネットを48時間制スケジュールに設定している場合でも，1日を24時間として表示します。例えば，3月31日25:00の表示位置は4月1日1:00となります。

月次帳票では，帳票の列の境界は，基準時刻を基準として区切られます。例えば，基準時刻が8:45のとき，日付列ヘッダが「1」の列は1日8:45:00〜2日8:44:59を表します。一方，日次帳票では，帳票の列の境界は，0分を基準として区切られます。ただし，基準時刻を含む列に限り，一方が基準時刻を基準とした区切りとなります。例えば，基準時刻が8:45のとき，時間列ヘッダが「0」の列は0:00:00〜0:59:59を表しますが，時間列ヘッダが「8」の列は，表示日の8:45:00〜8:59:59および翌日の8:00:00〜8:44:59を表します。

日次帳票で基準時刻を設定し，「帳票の時間軸の基点を基準時刻にする」をチェックしている場合，帳票内の時間軸は時系列に並びますが，チェックしていない場合，帳票内の時間軸は基準時刻を境に折り返した表示となるため時系列に並びません。このため，「帳票の時間軸の基点を基準時刻にする」をチェックしている場合には25時間分の時間列ヘッダが出力され，チェックしていない場合には24時間分の時間列ヘッダが出力されます。出力例を次に示します。

（例1）基準時刻を12時40分にして，「帳票の時間軸の基点を基準時刻にする」をチェックしている場合

（例2）基準時刻を12時40分にして，「帳票の時間軸の基点を基準時刻にする」をチェックしていない場合

参照した書式定義ファイルに，現在のバージョンでサポートされていない列項目候補が存在している場合，画面に表示される列項目内の項目名が赤色となります。この項目は，そのまま利用した場合には，情報無しを示す「−」（ハイフン記号）がデータとして出力されます。また，この項目は，いったん［削除］ボタンで削除した場合，再度追加することはできません。

書式情報はShift-JISコードに変換して書式定義ファイルに出力されます。このとき，変換できなかった文字は「?」として出力されます。

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合，書式定義ファイルの出力先に，OSによって保護された「C:¥Program Files」などのフォルダを指定すると，指定どおりのパスに出力されないことがあります。

該当データがない場合，または列項目の出力対象になっていないユニット種別の場合は，空白，「-」（ハイフン），「***」（アスタリスク）などが表示されます。列項目の出力対象のユニット種別については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 コマンドリファレンス」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1」のajsprintコマンドおよびajsshowコマンドの説明を参照してください。

7.16　［用紙設定］画面

印刷する用紙の設定をします。

図7‒49　［用紙設定］画面

［用紙設定］画面の表示項目を次に示します。

用紙番号

編集する用紙番号を選択します。

書式定義の用紙番号

現在使用している書式の用紙番号が表示されます。

決定方法

用紙番号を採用する方法を選択します。

「定義書式採用」または1〜5を選択できます。「定義書式採用」を選択すると，［書式定義］画面に指定した用紙番号を印刷時に採用します。

用紙サイズ

用紙サイズを選択します。選択肢は，A4・A3です。

印刷向き

印刷向きを選択します。選択肢は，横・縦です。

フォント（データ・ヘッダー・フッター）

フォントの字体とサイズを選択します。字体の選択肢は，MS ゴシック・MS 明朝・MS Pゴシック・MS P明朝です。サイズの選択肢は，6〜12ポイントです。

余白(mm)（上・下・左・右・ヘッダー・フッター）

余白をミリ単位で入力します。入力できる範囲は0〜99mmです。

各余白の位置は次のとおりです。

図7‒50　余白の位置

ヘッダー（左・中・右）

ヘッダーを印刷する方法を選択します。次の選択肢があります。

なし

表示しない

日付

印刷時の日付

ページ

ページ数

ページ数/総ページ数

ページ数/総ページ数

日付+時間

印刷時の日付と時間

ページ-サブページ

ページ-サブページ

タイトル

書式で定義したタイトル

最終更新日時

下位のユニットを含む最終更新日時

注1　サブページとは，列方向にはみ出したときのページです。

注2　月次・日次のページは，月ごと，または日ごととなり印刷したページ数とは異なります。

注3　ジョブ運用情報ファイルに最終更新日時の情報がない場合は，出力されません。

フッター（左・中・右）

フッターを印刷する方法を選択します。選択肢はヘッダーと同じです。

列名称を1ページ目だけ印刷する

チェックすると，列名称を1ページ目だけに印刷します。チェックしないと，すべてのページに列名称を印刷します。

適用

編集した設定を適用し，保管します。

閉じる

用紙設定を終了します。

7.17　［表示範囲の変更］画面

月次，または日次形式の帳票の表示範囲を変更します。

図7‒51　［表示範囲の変更］画面

［表示範囲の変更］画面の表示項目を次に示します。

有効期間

処理中入力ファイルのデータ範囲が表示されます。

表示

表示する日をカレンダーから選択します。

OK

編集した設定情報を保存して画面を閉じます。

キャンセル

設定内容を保存しないで終了します。

7.18　［ジョブネットフロー書式定義］画面

ジョブネットフロー出力の書式定義をします。

図7‒52　［ジョブネットフロー書式定義］画面

［ジョブネットフロー書式定義］画面の表示項目を以下に示します。

ジョブネットフロー書式定義ファイル

現在参照しているジョブネットフロー書式定義ファイル名を表示します。ジョブネットフロー書式定義ファイル名を入力する場合は，63バイト以下（拡張子含む）で指定してください。

表の形式

表の出力形式を指定します。「1列」または「2列」のどちらかを選択できます。デフォルトは「1列」です。

出力方向

表の形式で「2列」を選択した場合，表の出力方向を指定します。「縦方向」または「横方向」のどちらかを選択できます。デフォルトは「縦方向」です。

ユニット種別タブ

ユニット種別ごとにタブがあります。書式定義を変更したいユニット種別のタブを押すと，選択したユニット種別に対応した設定項目を表示します。

項目候補

ジョブネットフローに表示しない項目を表示します。

項目

ジョブネットフローに表示する項目を表示します。ここに表示している順番でジョブネットフローに出力します。最大20個まで登録できます。

追加

項目候補で選択しているアイテムを項目に追加します。

削除

項目で選択しているアイテムを削除します。

上へ

項目で選択しているアイテムを一段上に移動します。

下へ

項目で選択しているアイテムを一段下に移動します。

項目詳細

項目で選択しているアイテムに指定可能な詳細情報がある場合に活性化します。

記号を選択した場合，定義内容をJP1/AJSのユニット定義ファイルに定義する，ユニット定義パラメーターの記述記号で情報を表示します。

日本語を選択した場合，定義内容を日本語で表示します。

参照

ジョブネットフロー書式定義ファイルから，ジョブネットフロー書式定義を読み込みます。

登録

設定したジョブネットフロー書式を任意のジョブネットフロー書式定義ファイルに保管します。なお，ファイル名として次の記号は使用しないでください。

¥ / : * ? " < > |

ジョブネットフロー書式定義ファイルとして保存可能なファイル名は63バイト（拡張子含む）です。また，ファイル名はパス全体で258バイト以下，フォルダパス名長は194バイト以下としてください。

閉じる

設定内容を有効にしないで，［ジョブネットフロー書式定義］画面を終了します。

＜注意事項＞

参照したジョブネットフロー書式定義ファイルに，現在のバージョンでサポートされていない帳票項目候補が存在している場合，画面に表示される項目内の帳票項目名が赤色となります。この項目は，そのまま利用した場合には，情報無しを示す「−」（ハイフン記号）がデータとして出力されます。また，この項目は，いったん「削除(D)」の操作をした場合，再度追加することはできません。

07-10以前の製品で定義したジョブネットフロー書式定義ファイルを利用する場合は，「付録D.1　JP1/AJS3 - Print Optionの製品ファイル情報」の表D-1の注※2を参照の上，「7.19　［環境設定］画面」で正しく設定を行ってください。

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合，ジョブネットフロー書式定義ファイルの出力先に，OSによって保護された「C:¥Program Files」などのフォルダを指定すると，指定どおりのパスに出力されないことがあります。

該当データがない場合，または列項目の出力対象になっていないユニット種別の場合は，空白，「-」（ハイフン），「***」（アスタリスク）などが表示されます。列項目の出力対象のユニット種別については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 コマンドリファレンス」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1」のajsprintコマンドおよびajsshowコマンドの説明を参照してください。

7.19　［環境設定］画面

環境設定をします。

［環境設定］画面には，［既定値の設定］，［表示］および［マップ／ジョブネットフロー］のタブがあります。タブごとに説明します。

7.19.1　共通項目

［環境設定］画面の各タブ共通の表示項目を次に示します。

OK

設定内容を有効にして，環境設定を終了します。

キャンセル

設定内容を有効にしないで，環境設定を終了します。

適用

設定内容を有効にして，環境設定は終了しません。

7.19.2　［既定値の設定］タブの表示項目

既定フォルダとファイルのデフォルト値を設定します。

図7‒53　［環境設定］画面［既定値の設定］タブ

ジョブ運用情報（フォルダ・参照）

ジョブ運用情報ファイルがあるフォルダのデフォルト値を指定します。右側にある参照ボタンで値を変更してください。

CSV保存（フォルダ・参照・CSV出力時に改行コードを付加する）

CSVファイルを保存するフォルダのデフォルト値を指定します。右側にある参照ボタンで値を変更してください。

［CSV出力時に改行コードを付加する］チェックボックスによって出力するCSVファイルの内容が変化します。

チェックなしの場合

一つの情報枠に複数行の情報が存在する場合，改行コードを含まないCSVファイルを生成します。このCSVファイルをMicrosoft Excelで開くと一つの情報枠に複数行ある情報は，改行を行わないのでセル内に羅列して情報を表示します。

（例）

チェックありの場合

一つの情報枠に複数行情報が存在する場合，改行コードを付加したCSVファイルを生成します。このCSVファイルをMicrosoft Excelで開くと一つの情報枠に複数行ある情報は，セル内で改行して情報を表示します。

（例）

書式定義（フォルダ・参照）

書式定義ファイルがあるフォルダのデフォルト値を指定します。

右側にある参照ボタンで値を変更してください。帳票表示中は変更できません。

書式定義ファイルは，必ずここに指定したフォルダに格納してください。

ジョブネットフロー書式定義（フォルダ・参照・ファイル）

［ジョブネットフロー書式定義］画面の［ジョブネットフロー書式定義ファイル］のデフォルト値を指定します。右側にある参照ボタンでフォルダおよびファイルを選択してください。

指定した値は，ジョブネットフロー出力およびジョブネットフローPDF出力で，使用します。

View連携時のジョブ運用情報ファイルの出力先（フォルダ・参照）

JP1/AJS3 - View連携時のジョブ運用情報ファイルを格納するフォルダのデフォルト値を指定します。右側にある参照ボタンでフォルダを選択してください。

指定した値は，［ジョブ運用情報の収集］画面を［JP1/AJS3 - View］画面から表示させた場合の［ジョブ運用情報の出力先ファイル名］のフォルダパスとして表示されます。

マップ・ジョブネットフローのPDFファイルの出力先（フォルダ・参照）

マップ形式またはジョブネットフロー形式の定義内容をPDFファイルに出力する際のフォルダのデフォルト値を指定します。右側にある参照ボタンでフォルダを選択してください。

指定した値は，［マップPDF出力］画面および［ジョブネットフローPDF出力］画面の［PDFファイルの保存先］のフォルダパスとして表示されます。

7.19.3　［表示］タブの表示項目

ジョブ運用ドキュメント出力情報の表示の設定をします。

図7‒54　［環境設定］画面［表示］タブ

最大ユニット数

帳票出力で表示できる最大ユニット数を指定します。最大ユニット数は32,000〜150,000の範囲の半角数字で指定してください。デフォルトは32,000です。

予定記号の詳細化

月次予定・日次予定で表示される記号を変更します。

チェックなしの場合

月次予定・日次予定で表示される記号はすべて■（予定）となります。

チェックありの場合

月次予定・日次予定で表示される記号が状態に合わせた記号となります。

表示される記号については，「付録C 月次／日次帳票の表記記号一覧」を参照してください。

7.19.4　［マップ／ジョブネットフロー］タブの表示項目

マップ出力およびジョブネットフロー出力の表示の設定をします。

図7‒55　［環境設定］画面［マップ／ジョブフロー］画面

マップ出力

ユニット名の表示領域のサイズを拡張するかどうかを選択します。印刷および印刷プレビューでユニット名が欠けて表示される場合は「拡張する」を選択します。「拡張する」を選択した場合，「拡張サイズ」に指定したサイズ分だけ，ユニット名の表示領域の高さを拡張します。デフォルトは「拡張しない」です。

「拡張する」を選択した場合は，「拡張サイズ」（単位：ポイント）を9〜30の小数点第1位までの数値で指定します。小数点第2位以下を指定した場合は，小数点第2位以下は切り捨てられます。

ジョブネットフロー出力

データの表示領域のサイズを拡張するかどうかを選択します。印刷および印刷プレビューでデータが欠けて表示される場合は「拡張する」を選択します。「拡張する」を選択した場合，「拡張サイズ」に指定したサイズ分だけ，データの表示領域のセルの高さを拡張します。デフォルトは「拡張しない」です。

「拡張する」を選択した場合は，「拡張サイズ」（単位：ポイント）を8.5〜400の小数点第1位までの数値で指定します。小数点第2位以下を指定した場合は，小数点第2位以下は切り捨てられます。

マップPDF出力

ユニット名の表示領域のサイズを拡張するかどうかを選択します。印刷および印刷プレビューでユニット名が欠けて表示される場合は「拡張する」を選択します。「拡張する」を選択した場合，「拡張サイズ」に指定したサイズ分だけ，ユニット名の表示領域の高さを拡張します。デフォルトは「拡張する」です。

「拡張する」を選択した場合は，「拡張サイズ」（単位：ポイント）を9〜30の小数点第1位までの数値で指定します。小数点第2位以下を指定した場合は，小数点第2位以下は切り捨てられます。デフォルトは9です。

ジョブネットフローPDF出力

データの表示領域のサイズを拡張するかどうかを選択します。印刷および印刷プレビューでデータが欠けて表示される場合は「拡張する」を選択します。「拡張する」を選択した場合，「拡張サイズ」に指定したサイズ分だけ，データの表示領域のセルの高さを拡張します。デフォルトは「拡張する」です。

「拡張する」を選択した場合は，「拡張サイズ」（単位：ポイント）を8.5〜400の小数点第1位までの数値で指定します。小数点第2位以下を指定した場合は，小数点第2位以下は切り捨てられます。デフォルトは8.5です。

マップ出力・マップPDF出力

ユニット名の背景を透明にするかどうかを選択します。ユニット名の背景で矢印が隠れて表示されない場合は「透明」を選択します。デフォルトは「不透明」です。

7.19.5　［環境設定］画面の注意事項

［環境設定］画面の注意事項を次に示します。

フォルダパス名およびファイルパス名の情報はShift-JISコードに変換して保存されます。このとき，変換できなかった文字は「?」として保存されるため，次のような現象が発生します。

［参照］ボタンを押したときに表示するフォルダ選択ダイアログおよびファイルダイアログは，指定されたパスではなく，上位の存在するディレクトリまでのパス，またはカレントディレクトリを表示します。

ジョブ運用情報フォルダ情報に「?」が含まれていると，ファイルを開くときに表示するファイルダイアログは，指定のディレクトリではなく，カレントディレクトリを表示します。

CSV保存フォルダ情報に「?」が含まれていると，CSV保存時に表示するファイルダイアログは，指定のディレクトリではなく，カレントディレクトリを表示します。

書式定義フォルダ情報に「?」が含まれていると，書式定義ファイルの読み込みでエラーになり，帳票情報が表示できません。また，［書式定義］画面の［参照］ボタンおよび［登録］ボタンを押したときに表示するファイルダイアログは，指定のディレクトリではなく，カレントディレクトリを表示します。

ジョブネットフロー書式定義ファイル情報に「?」が含まれていると，ジョブネットフロー書式定義ファイルの読み込みでエラーになり，ジョブネットフロー出力できません。また，［ジョブネットフロー書式定義］画面の［参照］ボタンおよび［登録］ボタンを押したときに表示するファイルダイアログは，指定のディレクトリではなく，カレントディレクトリを表示します。

これらの現象が発生した場合，［環境設定］画面でフォルダパス名およびファイルパス名を変更してください。

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合，隠しファイルおよび隠しフォルダを表示しない設定にしていると，デフォルトフォルダやデフォルトファイルは［参照］ボタンを押しても表示されません。このとき，すべてのファイルを表示する設定に変更すれば表示されるようになります。すべてのファイルを表示する設定については，OSのヘルプを参照してください。または，表示できるフォルダパス名およびファイルパス名に変更してください。

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合，フォルダパス名に，OSによって保護された「C:¥Program Files」などのフォルダを指定すると，指定どおりのパスに出力されないことがあります。

予定記号の詳細化は，［OK］ボタンや［適用］ボタンを押して設定を変更したとき，［ジョブ運用ドキュメント出力］画面で月次予定・日次予定を表示している場合は，記号が変更されません。［表示］−［最新の状態に更新］メニューを選択すると表示される記号が変更されます。

Microsoft Excel 2003以前を使用している場合は，マップ出力およびマップPDF出力でユニット名の表示領域を拡張すると，Microsoft Excel側で余分な改行が挿入されて，印刷および印刷プレビューで文字列が欠けて表示されることがあります。この場合は「拡張しない」を選択し，Microsoft Excel上でテキストボックスの高さを編集することで対処してください。

マップ出力およびマップPDF出力でユニット名の背景を透明にすると，ユニット名の文字列と矢印が重なって表示されて見えにくくなる場合があります。ユニットの構成に合わせて，［ユニット名の背景］の設定を変更するか，またはMicrosoft Excel上でテキストボックスを透明にするかのどちらかの方法で対処してください。

7.20　［バージョン情報］画面

バージョン情報を表示します。

8　コマンド

この章では，JP1/AJS3 - Print Optionで使用できるコマンドの文法を説明します。

コマンドの記述形式

コマンドの説明で使用する記号を，次のように定義します。

記号

意味

|

（ストローク）

複数の項目に対し，項目間の区切りを示し，「または」の意味を示す。

例：　A｜B｜C　は，「A，B，またはC」を示す。

{ }

この記号で囲まれている複数の項目の中から，必ず1組の項目を選択する。項目の区切りは｜で示す。

例：｛A｜B｜C｝は，「A，B，またはCのどれかを指定する」ことを示す。

[ ]

この記号で囲まれている項目は任意に指定できる（省略してもよい）。複数の項目が記述されている場合には，すべてを省略するか，どれか一つを選択する。

例

[A]は「何も指定しない」か「Aを指定する」ことを示す。

[B | C]は「何も指定しない」か「B，またはCを指定する」ことを示す。

...

この記号の直前に示された項目を繰り返して複数個，指定できる。

例

「A，B，...」は「Aの後にBを必要個数指定する」ことを示す。

＿

(下線)

括弧内のすべてを省略したときに，システムがとる標準値を示す。標準値がない場合は，指定した項目だけが有効である。

例

[A|B]はこの項目を指定しなかった場合に，Aを選択したとみなすことを示す。

コマンド一覧

JP1/AJS3 - Print Optionで使用できるコマンドの一覧を次に示します。

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのコマンド

機能概要

コマンド名

Windows

UNIX

必要な実行権限

ジョブ運用情報の収集

jprcollect

○

○

※1

JP1/AJS3 - POMLサービス開始

jprpomlstart

×

○

※2

JP1/AJS3 - POMLサービス停止

jprpomlstop

×

○

※2

JP1/AJS3 - Print Optionのコマンド

機能概要

コマンド名

Windows

UNIX

必要な実行権限

ジョブ運用ドキュメントの出力

jprprint

○

×

なし

注※1

このコマンドの中で，JP1/AJSが提供するajsprintコマンド，およびajsshowコマンドを実行します。そのため，これらのコマンドを実行できる権限が必要です。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 コマンドリファレンス」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1」を参照してください。

注※2

スーパーユーザー権限が必要です。

LANG環境変数について

UNIXでコマンドを実行する場合，コマンド実行環境のLANG環境変数に次の値を設定してください。

OS

Shift-JISの場合

EUCの場合

UTF-8の場合

HP-UX

ja_JP.SJIS

ja_JP.eucJP

使用できません。※2

Solaris

ja_JP.PCK

ja

ja_JP.eucJP※3

ja_JP.UTF-8※3

AIX

Ja_JP

ja_JP

使用できません。※2

Linux

使用できません。※1

ja_JP.eucJP

ja_JP.UTF-8

注※1

Linuxでは，シェルで日本語Shift-JISが正しく処理されない場合があります。日本語を使用する場合は，日本語EUCまたは日本語UTF-8を使用してください。

注※2

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseではサポートしていません。

注※3

Solaris 11以降で使用できます。

jprcollect（Windows，UNIX）

形式

jprcollect
     ユニット名
     出力ファイル名
     [  -b  年/月/日  -e  年/月/日
     |  [-L]  [-N]  [-T]
     |  {-l  月 | -n  月 | -t}  [-p  月]  ]
     [-F  JP1/AJSのスケジューラーサービス名]
     [-A]  [-U]  [-y]

説明

JP1/AJSからジョブ運用情報を収集します。収集する情報は，ジョブネットワーク要素の定義情報と実行予定・結果情報です。収集した情報は，ジョブ運用情報ファイルに格納します。ジョブ運用情報ファイルは，ジョブ運用ドキュメント出力の入力情報となります。

ジョブ運用情報の収集は，JP1/AJSが提供する次のコマンドを内部で実行することで実現しています。

コマンド名

用途

ajsprint

定義情報の収集

ajsshow

実行予定・結果情報の収集

当該コマンドを実行するには，上記のコマンドを実行できる環境（環境変数など）の設定が必要です。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 コマンドリファレンス」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1」を参照してください。

ジョブ運用情報の収集対象をユニット名で指定します。ユニット名は，JP1/AJSのジョブ名，ジョブネット名，またはジョブグループ名を完全名で指定します。完全名は先頭が「/」で，ルートジョブグループからそのジョブネットワークまでの名称を「/」で区切って指定したものです。

ルートジョブグループ以下をまとめて収集する場合は，-A引数を指定してください。-A引数を指定することで，ユニット名に「/」（ルートジョブグループ）を指定できます。

収集したジョブ運用情報は出力ファイル名で指定したファイル（ジョブ運用情報ファイル）に格納されます。出力ファイル名は，ファイル拡張子を除いた名称で指定します。当該コマンドでファイル拡張子（.aoi）を付加したファイルを作成します。

実行予定・結果情報を収集するには，収集期間を指定してください。期間は，実行予定・結果情報の収集開始日と終了日の指定で指定します。指定方法は，年月日指定，月次指定，相対月指定の三つから選ぶことができます。

収集期間内に実行を開始する予定のユニット，または収集期間内に実行していたユニットの情報が収集されます。実行中のユニットの情報は収集されません。

開始日または終了日が2037/1/1以降となる場合は，実行予定・結果情報を収集できません。

月次指定および，相対月指定は，月単位で収集期間を指定します。月の範囲は，1日の基準時刻〜末日の基準時刻に23時間59分59秒を加えた時刻までです。

＜指定例＞

収集期間を年月日で指定する場合

ジョブ運用情報を収集する対象が「Group1」ジョブグループ下の「Net1」ジョブネットで，実行予定・結果情報の収集期間が「2003年1月1日」から「2003年1月31日」で，収集した結果を「/tmp/file1.aoi」ファイルに格納するには，次のコマンドを実行します。

jprcollect  /Group1/Net1  /tmp/file1  -b 2003/01/01  -e 2003/01/31

収集期間を月次で指定する場合

ジョブ運用情報を収集する対象が「Group1」ジョブグループ下の「Net1」ジョブネットで，実行予定・結果情報の収集期間を「先月」にして，収集した結果を「/tmp/file1.aoi」ファイルに格納するには，次のコマンドを実行します。

jprcollect  /Group1/Net1  /tmp/file1  -L

このコマンドを「2003年4月」に実行した場合，収集期間は「2003年3月1日」から「2003年3月31日」になります。

収集期間を相対月で指定する場合

ジョブ運用情報を収集する対象が「Group1」ジョブグループ下の「Net1」ジョブネットで，実行予定・結果情報の収集期間が「当月より3ヶ月前」から「2ヶ月分」で，収集した結果を「/tmp/file1.aoi」ファイルに格納するには，次のコマンドを実行します。

jprcollect  /Group1/Net1  /tmp/file1  -l 3  -p 2

このコマンドを「2003年4月」に実行した場合，収集期間は「2003年1月1日」から「2003年2月28日」になります。

格納先ディレクトリ

Windowsの場合

（Install Path）

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2pom/bin

引数

ユニット名

収集するジョブ運用情報のユニット名を指定します。ここで指定したユニット以下のすべてのユニット情報が収集対象となります。

ユニット名に総称名（「*」，または「?」）は指定できません。

ユニット名に複数個の名称を指定しないでください。ジョブ運用ドキュメントの出力でエラーとなります。

ユニット名は，大文字・小文字が区別されます。

出力ファイル名

収集したジョブ運用情報を格納するジョブ運用情報ファイルの名称を指定します。ファイル拡張子（.aoi）は指定しないでください。

ファイル名は，絶対パス名または相対パス名で指定できます。

UNIXの場合，実行ユーザーに出力先のディレクトリの書き込み権限が与えられているか確認してください。

-b　年/月/日

実行予定・結果情報を収集する期間の開始日を指定します。なお，開始時刻は基準時刻です。

年

指定できる値は，1994〜2036（単位：西暦年）です。

月

指定できる値は，1（または01）〜12（単位：月）です。

日

指定できる値は，1（または01）〜31（単位：日）です。

この引数は-e引数と同時に指定してください。この引数を指定しないと，実行予定・結果情報を収集しません。

-e　年/月/日

実行予定・結果情報を収集する期間の終了日を指定します。終了日には開始日と同じ日，または開始日以降の日を指定します。なお，終了時刻は基準時刻に23時間59分59秒を加えた時刻です。

年

指定できる値は，1994〜2036（単位：西暦年）です。

月

指定できる値は，1（または01）〜12（単位：月）です。

日

指定できる値は，1（または01）〜31（単位：日）です。

この引数は，-b引数と同時に指定してください。

-L

先月分の実行予定・結果情報を収集したい場合に指定します。

-T引数を指定せずに-N引数と同時に指定することはできません。

-N

来月分の実行予定・結果情報を収集したい場合に指定します。

-T引数を指定せずに-L引数と同時に指定することはできません。

-T

今月分の実行予定・結果情報を収集したい場合に指定します。

-l　月

当月以前を月単位で実行予定・結果情報を収集したい場合に，当月から何か月前の月を開始月とするのかを相対月で指定します。

指定値は次の範囲になります。

月：1〜6

-n　月

当月以後を月単位で実行予定・結果情報を収集したい場合に，当月から何か月後の月を開始月とするのかを相対月で指定します。

指定値は次の範囲になります。

月：1〜6

-t

当月を開始月として，月単位で実行予定・結果情報を収集したい場合に指定します。

-p　月

月単位で実行予定・結果情報を収集したい場合に，開始月より何か月分収集したいのかを開始月からの相対月で指定します。

指定値は次の範囲になります。

月：1〜6

この引数は-l引数，-n引数，または-t引数と同時に指定してください。

-p引数を省略した場合は-p 1を仮定し，1か月分だけ収集します。

-F　JP1/AJSのスケジューラーサービス名

処理対象とする，JP1/AJSのスケジューラーサービスのサービス名を指定します。

-A

ユニット名に「/」（ルートジョブグループ）を指定できるようにします。

-U

指定したユニットの下位を含めた最終更新日時を収集したい場合に指定します。ただし，JP1/AJS2 - Managerのバージョンが08-10以降またはJP1/AJS3 - Manager 09-00以降の場合だけ収集できます。

-y

指定したユニットにジョブネットリリース機能を使用した登録情報が含まれている場合で，リリースIDごとにジョブネットの情報を収集したいときに指定します。ただし，JP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-00-04以降の場合だけ収集できます。

ジョブネットリリース機能については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド」のジョブネットリリース機能の説明を参照してください。

戻り値

0

正常終了

4

警告終了（定義情報は収集できたが，実行予定・結果情報は収集できなかった）

上記以外

異常終了

補足

コマンド実行ごとに，ジョブ運用情報の収集に関する実行履歴情報を格納したファイルをジョブ運用情報ファイルと同じディレクトリまたはフォルダに作成します。ファイルの名称は，出力ファイル名に指定したファイル名に，ファイル拡張子（.log）を付加したものです。

このコマンドでは，特に引数の妥当性をチェックしません。このコマンドが異常終了した場合は，実行履歴情報を参照して，要因を取り除いてください。

実行履歴情報の出力例を示します。なお，実行履歴情報はご使用環境のJP1/AJS2 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Managerのバージョンによっても異なります。

<<JP1/AJS2 - Managerが07-11以前の場合>>

<<JP1/AJS2 - Managerが07-50以降，またはJP1/AJS3 - Managerが09-00以降の場合>>

<<実行履歴情報ファイルの構成および内容について>>

1行目： 製品ヘッダ部

2行目： 情報収集の実行日時

3行目： 情報収集の実行コマンドの引数情報

4行目以降： JP1/AJSのコマンド(ajsshow, ajsprint)実行履歴および各コマンドの結果

注意事項

収集期間を指定しても，指定したユニットを実行登録していない場合は，定義情報は収集できますが，実行予定・結果情報は収集できません。また，指定した収集期間内に実行登録がないときも，実行予定・結果情報は収集できません。これらの場合，コマンドは警告終了しますが，ジョブ運用情報ファイルのドキュメント出力は可能です。ただし，実行予定・結果情報が収集できていないので，実行予定・結果情報に関する帳票の出力はできません。

ユニットにジョブグループを指定し，そのジョブグループに実行登録のあるジョブネットと実行登録のないジョブネットが混在している場合は，実行登録のあるジョブネットだけ実行予定・結果情報を収集できます。

UNIXの場合，コマンド投入元の文字コードとJP1/AJSのマネージャー環境設定の文字コードを合わせて実行してください。

コマンド投入元の文字コードとは，コマンド投入時のLANG環境変数などのOS上の設定のことです。

コマンド投入元の文字コードがEUCの場合は，ジョブ運用情報ファイルの出力内容をShift-JISコードに変換します。ただし，ユニット名や項目値に機種依存文字が含まれている場合は，変換エラーとなります。

コマンド投入元の文字コードがShift-JISやUTF-8の場合は，ジョブ運用情報ファイルの出力内容をコマンド投入元の文字コードで出力します。

-Aオプションを指定してルート直下からジョブ運用情報を収集した場合，ユニット定義数やスケジュール情報量が多くなるため，ジョブ運用情報ファイル（aoiファイル）のサイズが非常に大きくなります。サイズの大きいジョブ運用情報ファイルを［ジョブ運用ドキュメント出力］画面で表示・印刷などしたり，jprprintコマンドで印刷・CSVファイルに出力したりすると多大なリソースを消費し，非常に多くの処理時間が必要となりますのでご注意してください。

指定した収集期間の範囲で実行開始されたジョブが，実行結果の出力対象となります。収集期間の範囲内に実行を開始し，範囲を超えて終了したジョブは次のようになります。

・ジョブ実行が終了した後にジョブ運用情報を収集した場合

　実行結果を取得できます。

・ジョブ実行中にジョブ運用情報を収集した場合

　実行結果を取得できません。

jprcollectコマンドでは内部的に次のようなシステムの標準提供コマンドを利用していますので，下記コマンドが利用可能である必要があります。

UNIXの場合： sh, iconv, cp, rm, echo, hostname

Windowsの場合： echo

JP1/AJS2 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Managerがクラスタ構成の場合は，アクティブな系からジョブ運用情報を収集してください。その際，論理ホスト用のスケジューラーサービス名を指定してください。

-Lオプション，-Nオプション，-Tオプション，-lオプション，-nオプション，-tオプション，および-pオプションを指定した場合，物理ホストのシステム時刻を基に収集期間を決定します。スケジューラーサービスのローカル日時には対応していません。スケジューラーサービスのローカル日時を変更している場合は，-bオプションと-eオプションに，ローカル日時を基にした期間を指定してください。

Windows Server 2012およびWindows Server 2008で，ユーザーアカウント制御（UAC）が有効な環境で管理者（Administrator）以外のユーザーを使用している場合，出力ファイル名に，OSによって保護された「C:¥Program Files」などのフォルダを指定するとエラーになります。このときは，管理者（Administrator）でコマンドプロンプトを起動してからコマンドを実行してください。

-yオプションを指定しない場合は，適用中のジョブネットの定義情報，実行予定，および結果情報を収集します。登録されているリリース情報は収集できません。

JP1/AJS3の環境設定パラメーターADMACLIMITを「yes」にしてジョブ運用情報を収集すると，KAVR1000-Eのエラーになる場合があります。この場合，次のどちらかを実施してください。

（Windowsの場合）

OSにログオンして，jprcollectコマンドを実行するユーザーアカウント名と同じ名前のJP1ユーザーを作成し，ajsprintコマンドおよびajsshowコマンドの対象ユニットのJP1資源グループに対して，JP1権限レベルを設定してください。

ajsprintコマンドおよびajsshowコマンドを実行するために必要なJP1権限レベルの詳細については，JP1/AJS3のマニュアルを参照してください。

（UNIXの場合）

OSにログインして，jprcollectコマンドを実行するユーザーアカウント名と同じ名前のJP1ユーザーを作成し，ajsprintコマンドおよびajsshowコマンドの対象ユニットのJP1資源グループに対して，JP1権限レベルを設定してください。

ajsprintコマンドおよびajsshowコマンドを実行するために必要なJP1権限レベルの詳細については，JP1/AJS3のマニュアルを参照してください。

JP1/AJS3の環境設定パラメーターAJSPRINTSORTUNITINFが「yes」の場合，関連線情報は先行ユニットおよび後続ユニットの文字コード昇順にジョブ運用情報ファイルに出力されます。環境設定パラメーターAJSPRINTSORTUNITINFが「no」，または値を設定していない場合，関連線情報は先行ユニットおよび後続ユニットの作成順に出力されます。詳細については，JP1/AJS3のマニュアルを参照してください。

収集期間に含まれるジョブの予定日時には，JP1/AJSが提供するajsshowコマンドで取得する次の情報が使用されます。

・「処理サイクルの計算から求めた実行開始予定日時」

・「処理サイクルの計算から求めた実行終了予定日時」

実行済みジョブの場合は，次の例のように，実際に実行を開始または終了した日時がそれぞれ出力されます。

図8‒1　2/16 12:00に2/1〜2/28の運用情報を取得後，月次予定情報（時刻付き）を出力した場合の出力例

予定情報に実績を含めない帳票を作成する場合は，-bオプションの収集する期間の開始日に現在の日時以降を指定して取得してください。

ジョブ運用情報ファイルのサイズ

出力するジョブ運用情報ファイル（aoiファイル）のサイズは，次の計算式によって求めることができます。

ただし，この計算式は余裕をもたせた目安として考えてください。

ユニット名の長さ，ユニットの階層の深さ，指定したユニットの位置，関連線の数，スケジュールルールの数など，ユーザー指定に依存する部分が多いため，実際のサイズとは異なる場合があります。

計算式

（指定したユニット以下の）定義ユニット数×４．５キロバイト

　　　　　　　　　　　　　　　＋

（指定した期間に存在する）世代数×３．５キロバイト

jprpomlstart（UNIX）

形式

jprpomlstart

説明

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのサービスを開始します。

格納先ディレクトリ

/opt/jp1ajs2pom/bin

引数

ありません。

戻り値

0

正常終了

3

警告終了（すでにJP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのサービスは開始している）

上記以外

異常終了

注意事項

スーパーユーザー権限のユーザーで実行してください。

jprpomlstartコマンドを実行する場合，コマンド実行環境のLANG環境変数に，JP1/AJS2 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Managerで使用している文字コードを設定してください。使用できる文字コードについては，「コマンド一覧」の「LANG環境変数について」を参照してください。

jprpomlstop（UNIX）

形式

jprpomlstop

説明

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのサービスを停止します。

格納先ディレクトリ

/opt/jp1ajs2pom/bin

引数

ありません。

戻り値

0

正常終了

4

警告終了（すでにJP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのサービスは停止している）

上記以外

異常終了

注意事項

スーパーユーザー権限のユーザーで実行してください。

jprprint（Windows）

形式

jprprint
     ジョブ運用情報ファイル名
     書式定義ファイル名
     [-p|-c 保管CSVファイル名 [-u]]
     [-r リリースID]

説明

ジョブ運用情報ファイルの内容を書式定義ファイルで定義されている形式でプリンタに出力します。出力先プリンタは，通常使うプリンタになります。

このコマンドは，帳票を作成する際にウィンドウを表示します。このため，Windowsにログオンした状態でなければ使用できません。

JP1/AJSを使用して自動運用する場合は，JP1/Scriptを使用してGUIを表示できる環境で運用してください。JP1/Scriptでは，ログオン空間でジョブを実行する機能を提供しています。スクリプトファイル（.spt）を作成し，作成したスクリプトファイルをJP1/AJSの実行ファイルに指定してください。スクリプトファイルの作成方法については，マニュアル「JP1/Script（Windows(R)用）」を参照してください。

ジョブ運用情報ファイル名（.aoi）と書式定義ファイル名（.jof）を完全パスで指定してください。相対パスを指定することはできません。

保管CSVファイル名（.csv）を指定すると，指定したファイルにCSV形式で情報を出力します。この場合，プリンタに帳票は出力されません。また，保管CSVファイル名は完全パスで指定してください。

＜指定例＞

ジョブ運用情報ファイル「C:¥Input¥SAMP.aoi」を書式定義ファイル「C:¥Format¥ユニット.jof」の定義によって印刷するには，次のコマンドを実行します。

jprprint  c:¥Input¥SAMP.aoi c:¥Format¥ユニット.jof

これをJP1/Scriptのスクリプトファイルで実行する場合の例を次に示します。

NetExec("SERVER","C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2PO¥jprprint.exe", _
        True,"",False,Empty,_
        "c:¥Input¥SAMP.aoi ","c:¥Format¥ユニット.jof ")
Exit(_EXEC_RTN_)

スクリプトファイルの作成方法については，マニュアル「JP1/Script（Windows(R)用）」を参照してください。

格納先ディレクトリ

(Install Path)

引数

ジョブ運用情報ファイル名

出力するジョブ運用情報のファイル名を指定します。

ファイル名は完全パス（ファイル拡張子.aoiを含む）を指定してください。

指定できるファイル名長はパス全体で258バイト以下です。フォルダパス名長は194バイト以内です。ファイル名長は63バイト以内です。

書式定義ファイル名

出力するジョブ運用情報の書式を定義してある書式定義ファイル名を指定します。

ファイル名は完全パス（ファイル拡張子.jofを含む）を指定してください。

指定できるファイル名長はパス全体で258バイト以下です。フォルダパス名長は194バイト以内です。ファイル名長は63バイト以内です。

書式定義ファイルは，［環境設定］画面の［書式定義］に指定されているフォルダに格納されています。

書式定義ファイルは，［書式定義］画面で作成することができます。

-p

ジョブ運用情報を通常使うプリンタに出力する場合に指定します。

-c　保管CSVファイル名

ジョブ運用情報をCSVファイルに出力する場合に出力先ファイル名を指定します。

ファイル名は完全パス（ファイル拡張子.CSVを含む）を指定してください。

指定できるファイル名長はパス全体で258バイト以下です。258バイトを超える場合，名称自動変換規則によって258バイト以下に変更されたファイル名称で保存されます。指定できるフォルダパス名長は194バイト以下です。名称自動変換規則については，「7.10　［CSVファイルの保存］画面」を参照してください。

次に示す文字を含むファイル名は指定できません。

¥ / : * ? " < > |

このオペランドを指定した場合，プリンタに帳票は出力されません。

［環境設定］画面の［CSV出力時に改行コードを付加する］のチェックの有無によって，出力するCSVファイルの内容が変化します。

-u

-c 保管CSVファイル名を指定した場合に指定することができます。

保管CSVファイル名に指定したファイルがすでに存在するファイルだった場合の動作を指定します。

本オペランドを指定するとファイルがすでに存在する場合，ファイルを上書きします。本オペランドを省略するとファイルがすでに存在する場合，コマンドが異常終了します。

-r

指定したジョブ運用情報ファイルにリリースIDの情報が含まれている場合，内容を出力したいジョブネットのリリースIDを指定します。

指定がないときは，該当するリリースIDのうち，いずれかのリリースIDについてジョブネットの内容が出力されます。リリースIDについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド」のジョブネットリリース機能の説明を参照してください。

注意事項

jprprintコマンドは，ログオン空間で処理を実行します。JP1/AJSなどのスケジューラープログラムによって自動運用を行う場合は，jprprintコマンドをログオン空間で実行してください。

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合，CSVファイルの出力先に，OSによって保護された「C:¥Program Files」などのフォルダを指定すると，指定どおりのパスに出力されないことがあります。

戻り値

0

正常終了

4

警告終了（出力する情報が存在しない，未サポートのユニット種別が含まれている）

上記以外

異常終了

jprprintコマンドで消費するメモリ量

jprprintコマンドで消費するメモリ量は，次の計算式によって求めることができます。

ただし，この計算式は余裕を持たせた目安として考えてください。

ユニット名の長さ，ユニットの階層の深さ，ユニット属性のデータ量，スケジュールルールの数などは，ユーザーの指定に依存するため，実際のサイズとは異なる場合があります。

計算式

４メガバイト＋＜ジョブ運用情報ファイルの展開メモリ＞×３．５バイト

＜ジョブ運用情報ファイルの展開メモリ＞

＝＜全ユニット＞＋＜書式＞

＜全ユニット＞

＝２０バイト＋４バイト×全ユニット数＋＜１ユニット＞×全ユニット数

＜１ユニット＞

＝２８バイト＋（４８バイト＋ユニット属性の平均データ量×日次データ収集日数）×ajsshowによる収集属性の数＋（４８バイト＋ユニット属性の平均データ量）×ajsprintによる収集属性数＋（ajsshowによる収集属性の数＋ajsprintによる収集属性数）×８バイト

＜書式＞

＝６１バイト×４バイト＋１２バイト×選択列数

9　メッセージ

この章では，JP1/AJS3 - Print Optionが出力するメッセージを説明します。

9.1　JP1/AJS3 - Print Optionのメッセージ

JP1/AJS3 - Print Optionが出力するメッセージIDの付いたメッセージを示します。

9.1.1　メッセージの形式

メッセージはメッセージIDと，それに続くメッセージテキストで構成されています。出力されるメッセージの形式を次に示します。

KAVRnnnn-Z メッセージテキスト

9.1.2　メッセージID

メッセージIDは次の内容で構成されています。

K

システム識別子を示します。

AVR

JP1/AJS3 - Print Optionのメッセージであることを示します。

nnnn

メッセージの通し番号です。

Z

メッセージの種類を表します。

E

エラーメッセージを示します。処理は中断されます。

I

通知メッセージを示します。ユーザーに情報を知らせます。

Q

応答要求メッセージを示します。ユーザーに応答を促します。

W

警告メッセージを示します。メッセージ出力後，処理は続行されます。

9.1.3　メッセージの記載形式

このドキュメントでのメッセージの記載形式を次に示します。太字になっている部分は，メッセージが表示されるたびに表示内容が変ることを示しています。

メッセージID

英語メッセージテキスト（※）

日本語メッセージテキスト

メッセージの説明文

（S）

システムの処置を示します。

（O）

メッセージが出力されたときに，オペレーターのとる処置を示します。

注※

UNIX環境で正しくLANG環境変数が設定されていない場合に出力されます。

9.2　メッセージの出力先一覧

ここでは，JP1/AJS3 - Print Optionが出力する各メッセージの出力先を一覧で示します。

表中では，出力先を凡例のように表記しています。

（凡例）

syslog：syslog

イベントログ：Windowsイベントログ

stdout：標準出力

stderr：標準エラー出力

内部ログ：内部トレースログ（トレースログ）

JP1イベント：JP1イベント

メッセージボックス：メッセージボックス

○：出力する

−：出力しない

表9‒1　メッセージの出力先一覧

メッセージID

出力先

syslog

イベントログ

stdout

stderr

内部ログ

JP1イベント

メッセージボックス

KAVR0001〜KAVR0002

−

−

−

○

−

−

○

KAVR0100〜KAVR0104

−

−

−

○

−

−

−

KAVR0150

−

−

−

○

−

−

○

KAVR1000〜KAVR1001

−

−

−

○

−

−

○

KAVR1010

−

−

−

○

−

−

○

KAVR1011

−

−

−

○

−

−

−

KAVR1012〜KAVR1013

−

−

−

○

−

−

○

KAVR1014

−

−

−

○

−

−

−

KAVR1015〜KAVR1016

−

−

−

−

−

−

○

KAVR1020

−

−

−

○

−

−

○

KAVR2000〜KAVR2007

−

−

−

−

−

−

○

KAVR2010

−

−

−

−

−

−

○

KAVR2011

−

−

−

○

−

−

○

KAVR2012〜KAVR2015

−

−

−

−

−

−

○

KAVR2020

−

−

−

−

−

−

○

KAVR2030

−

−

−

−

−

−

○

KAVR2050

−

−

−

○

−

−

○

KAVR2101〜KAVR2103

−

−

−

−

−

−

○

KAVR2105〜KAVR2112

−

−

−

−

−

−

○

KAVR2201

−

−

−

−

−

−

○

KAVR2251〜KAVR2255

−

−

−

−

−

−

○

KAVR2259〜KAVR2260

−

−

−

−

−

−

○

KAVR2261〜KAVR2265

−

−

−

−

−

−

○

KAVR2269〜KAVR2270

−

−

−

−

−

−

○

KAVR2301〜KAVR2303

−

−

−

−

−

−

○

KAVR2901

−

−

−

−

−

−

○

KAVR3000〜KAVR3006

−

−

−

−

−

−

○

KAVR3010〜KAVR3030

−

−

−

−

−

−

○

KAVR3050

−

−

−

−

−

−

○

KAVR4000〜KAVR4010

−

−

−

○

−

−

−

KAVR4501〜KAVR4502

−

−

−

○

−

−

−

KAVR5000〜KAVR5004

−

−

−

−

○

−

○

KAVR5005

−

−

−

−

−

−

○

KAVR5006

−

−

−

−

○

−

○

KAVR5007〜KAVR5008

−

−

−

−

−

−

○

KAVR5009〜KAVR5010

−

−

−

−

○

−

○

KAVR5011〜KAVR5012

−

−

−

−

○

−

−

KAVR5013

−

−

−

−

○

−

○

KAVR5014

−

−

−

○

○

−

−

KAVR5015〜KAVR5019

−

−

−

○

−

−

−

KAVR5020

−

−

−

○

○

−

−

KAVR5021

−

−

−

−

○

−

−

KAVR5022

−

−

−

○

−

−

−

KAVR5024

−

−

−

○

−

−

−

KAVR5027

−

−

−

−

○

−

○

9.3　メッセージ一覧

JP1/AJS3 - Print Optionが出力するメッセージIDの付いたメッセージの一覧を次に示します。

KAVR0001-E

The unexpected error occurred. Detailed information:(detailed information)

システムエラーが発生しました。　詳細情報：（詳細情報）

処理中に予期できない障害を検出しました。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVR0002-E

Memory is insufficient.

メモリ不足が発生しました。

メモリー不足が発生したため，処理を中断しました。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

実行中のほかのアプリケーションプログラムを終了して，再実行してください。または，不要なファイルを削除して十分なディスク容量を確保してください。

KAVR0100-E

Specified value of the argument is invalid.　argument:argument

引数の指定値が不正です。　引数名：引数名

コマンドの引数の指定値に誤りがあります。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

指定値を正しく入力して，再度実行してください。

KAVR0101-E

Specification of the argument is duplicated.　argument:argument

引数の指定に重複しているものがあります。　引数名：引数名

コマンドの引数の中に同一の引数を複数指定しています。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

引数を正しく入力して，再度実行してください。

KAVR0102-E

Specification of the argument is insufficient.　argument:argument

引数の指定が不足しています。　引数名：引数名

コマンドの省略できない引数を指定していません。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

引数を正しく入力して，再度実行してください。

KAVR0103-E

Invalid argument is specified.　argument:argument

不要な引数の指定があります。　引数名：引数名

コマンドの引数で不要な引数の指定があります。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

引数を正しく入力して，再度実行してください。

KAVR0104-E

Cannot specify these options together.

同時に指定できないオプションが指定されています。

コマンドの引数で同時に指定できないオプションを指定しています。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

引数を正しく入力して，再度実行してください。

KAVR0150-I

Job operation information was collected.

ジョブ運用情報を収集しました。

ジョブ運用情報の収集が正常に終了しました。

KAVR1000-E

Job operation information could not be collected.

ジョブ運用情報を収集できませんでした。

ジョブ運用情報の収集に失敗しました。原因の例を次に示します。

存在しないユニット名を指定している

JP1/AJSのスケジューラーサービスが起動していない

出力ファイルが作成できない状態にある

JP1/AJS3の環境設定パラメーターADMACLIMITを「yes」に設定している

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

存在するユニットを指定してください。

JP1/AJSのスケジューラーサービスを起動してください。

指定した出力先の書き込み権限を確認してください。

OSにログインして，jprcollectコマンドを実行する，またはスタートメニューからジョブ運用情報の収集を実行するユーザーアカウントと同じ名称のJP1ユーザーを作成し，ajsprintコマンドおよびajsshowコマンドの対象ユニットのJP1資源グループに対して，JP1権限レベルを設定してください。

実行履歴情報を参照して，詳細な原因を調査し，障害原因を取り除いた後に，再度実行してください。実行履歴情報は，「出力ファイル名.log」ファイルに格納されています。

KAVR1001-W

Only definition information was collected. Execution schedule/result information could not be collected.

定義情報のみ収集しました。実行予定・結果情報は収集できませんでした。

定義情報は収集できましたが，実行予定・結果情報の収集に失敗しました。失敗の要因例を次に示します。

実行登録していないユニットを指定した

指定した収集期間に実行予定・結果情報が存在しない

ジョブグループを指定し，そのジョブグループの中に一つ以上の実行登録していないユニットがある

この場合は，実行登録してあるユニット分の実行予定・結果情報は収集できています。

（S）

処理を続行します。

（O）

定義情報に関するドキュメント出力は可能です。

実行予定・結果情報が必要な場合は，実行履歴情報を参照して，詳細な原因を調査し，障害原因を取り除いた後に，再度実行してください。実行履歴情報は，「出力ファイル名.log」ファイルに格納されています。

KAVR1010-E

Cannot to specify the generic name for unit name.

ユニット名に総称名を指定することはできません。

ユニット名には総称名（「*」，または「?」）は指定できません。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

引数を正しく入力して，再度実行してください。

KAVR1011-E

Unit name cannot be omitted.

ユニット名の指定がありません。

ユニット名の指定は省略できません。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

引数を正しく入力して，再度実行してください。

KAVR1012-E

Output file name cannot be omitted.

出力ファイル名の指定がありません。

出力ファイル名の指定は省略できません。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

引数を正しく入力して，再度実行してください。

KAVR1013-E

The specified output file name is invalid.

出力ファイル名の指定が不正です。

出力ファイル名の指定が不正です。原因の例を次に示します。

存在しないディレクトリ名を指定している

ディレクトリ名，ファイル名に使用できない文字を指定している

指定したファイルは作成できない状態にある

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

引数を正しく入力して，再度実行してください。

KAVR1014-E

Specify -b argument and -e argument with the pair.

-b引数と-e引数はペアで指定してください。

-b引数と-e引数がペアで指定されていません。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

引数を正しく入力して，再度実行してください。

KAVR1015-E

The specified start month is invalid.

開始月の指定が不正です。

開始月の指定が不正です。原因を以下に示します。

開始月に1〜6以外の値を指定している

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

値を正しく入力して，再度実行してください。

KAVR1016-E

The specified number of months is invalid.

月数の指定が不正です。

月数の指定が不正です。原因を以下に示します。

月数に1〜6以外の値を指定している

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

値を正しく入力して，再度実行してください。

KAVR1020-E

Prerequisite program is not installed.

前提プログラムが組み込まれていません。

前提プログラム（JP1/AJS）が組み込まれていません。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

前提プログラムを組み込んでください。

KAVR2000-E

読み込み中にエラーが発生しました。

ファイル名 (Err: エラーコード)

ファイルが読み込めなくなりました。次に示す原因が考えられます。

該当するパスが存在しない

該当するファイルが存在しない

ファイルのアクセス権限がない

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

次に示す内容を確認したあと，再実行してください。

該当するパスが存在するか

該当するファイルが存在するか

該当するファイルにアクセス権限があるか

上記の対策で問題が解決しない場合は，該当するファイルが上記以外の不正な状態になっていないか，確認してください。

KAVR2001-E

このファイルは，内容が壊れています。

指定したジョブ運用情報ファイル，書式定義ファイル，ジョブネットフロー書式定義ファイルの内容が壊れています。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

ジョブ運用情報ファイルを作成し直した後，再実行してください。

KAVR2002-I

中止しました。

ジョブ運用情報ファイルの入力処理をオペレーター指示により中止しました。

（S）

処理を続行します。

KAVR2003-E

書き込み中にエラーが発生しました。

ファイル名 (Err: エラーコード)

ファイルの書き込みができなくなりました。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

ファイルが通常に使用できるか確認した後，再実行してください。

KAVR2004-E

ファイル名として利用できない文字（¥ / : * ? " < > |）が指定されています。

ファイル名として利用できない文字（¥ / : * ? " < > |）が指定されています。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

正しいファイル名を指定して，再実行してください。

KAVR2005-E

ファイル名が長すぎます。63バイト以下のファイル名を指定して下さい。

名称長が63バイトを超えるファイル名が指定されています。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

63バイト以下のファイル名を指定して，再実行してください。

KAVR2006-W

未サポートのユニット種別が含まれています。

ジョブ運用情報ファイルに，現在のバージョンではサポートしていないユニット種別があります。

（S）

処理を続行します。

（O）

サポートしていないユニット種別を確認してください。

サポートしていないユニット種別は，書式定義で列項目の表示形式に日本語を選択していても，記号が表示されます。

KAVR2007-E

表示しているファイルが変更されています。

表示しているファイルが上書き修正されています。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

ファイルを再表示してください。

KAVR2010-Q

現在表示中の帳票を閉じます。続行しますか？

現在表示中の帳票を閉じるかどうかの確認を行います。

（S）

応答を待ちます。

（O）

閉じるときは，「はい」を指定してください。

閉じないときは，「いいえ」を指定してください。

KAVR2011-E

ユニット数制限（最大ユニット数ユニット）を超えています。

扱える帳票の最大ユニット数の制限を超えようとしました。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

最大ユニット数の制限内に収まるようなジョブ運用情報ファイルを作成し直したあと，再実行してください。最大ユニット数を拡張する場合は，［環境設定］画面で設定してください。

KAVR2012-I

予定・結果情報がないため，月次および日次の書式は使用できません。

予定・結果情報がないため，月次および日次の書式は使用できません。

原因を以下に示します。

ジョブ運用情報ファイル（.aoiファイル）中にジョブネットを実行するためのスケジュール情報（JP1/AJSで設定）が存在しない

またはスケジュールが存在していても実行登録がされていない

ジョブ運用収集コマンドのパラメーターでスケジュール情報を取得するための収集期間が設定されていない

または設定した収集期間内にスケジュール情報が存在しない

（S）

帳票領域をグレー表示にして処理を続行します。

（O）

リスト形式の帳票だけ作成してください。

KAVR2013-E

ファイルパス名が長すぎます。258バイト以下のファイルパス名を指定して下さい。

指定されたファイルパス名が258バイトを超えているため，使用できません。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

ファイルパス名を258バイト以下で指定して，再度実行してください。

KAVR2014-E

フォルダパス名が長すぎます。194バイト以下のフォルダパス名を指定して下さい。

指定されたフォルダパス名が194バイトを超えているため，使用できません。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

フォルダパス名を194バイト以下で指定して，再度実行してください。

KAVR2015-E

XXXが長すぎます。YYYバイト以下のXXXを指定して下さい。

指定されたXXXがYYYバイトを超えているため，使用できません。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

XXXは前からYYYバイト以内に短くして表示されます。このとき，Shift-JISコードに変換できなかった文字は「?」として表示されます。XXXをYYYバイト以下になるように指定して，再度実行してください。

KAVR2020-I

以下のファイルを作成しました。

ファイル名

CSVファイルが正常に作成できました。

（S）

処理を続行します。

KAVR2030-W

通常使うプリンタが設定されていません。

通常使うプリンタが設定されていません。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

通常使うプリンタを設定した後，再実行してください。

KAVR2050-W

出力した帳票データに制限を超えた項目があります。

・１セル内の総データ数が32,000バイトを超えた項目があります。

・１セル内の１データの文字数が4,095バイトを超えた項目があります。

・１セル内の行数が2,000行を超えた項目があります。

出力した帳票データに次のような制限を超えた項目があります。斜体のメッセージは条件に該当した際にだけメッセージダイアログに出力されます。

１セル内の総データ数が32,000バイトを超えた項目がある

１セル内の１データの文字数が4,095バイトを超えた項目がある

１セル内の行数が2,000行を超えた項目がある

（S）

処理を続行します。

（O）

ログファイル（JP1/AJS3 - Print Optionのインストール先フォルダ）¥Log¥ajs2po.logを参照し，上限を超えたセルの値を確認してください。

KAVR2101-Q

基本形式を変更すると初期化されます。続行しますか？

定義していた基本形式を変更するかどうかの確認を行います。

（S）

応答を待ちます。

（O）

基本形式を変更するときは，「はい」を指定してください。

基本形式を変更しないときは，「いいえ」を指定してください。

KAVR2102-Q

現在の状態が初期化されます。続行しますか？

定義していた状態を初期化するかどうかの確認を行います。

（S）

応答を待ちます。

（O）

初期化するときは，「はい」を指定してください。

初期化しないときは，「いいえ」を指定してください。

KAVR2103-E

列項目を追加してください。

列項目を1列も定義しないで，書式定義ファイルに登録しようとしています。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

列項目を少なくとも一つ以上定義した後，再実行してください。

KAVR2105-Q

書式定義を終了しますか？

書式定義を終了するかどうかの確認を行います。

（S）

応答を待ちます。

（O）

終了するときは，「はい」を指定してください。

終了しないときは，「いいえ」を指定してください。

KAVR2106-E

基準時刻の時には0-23の値を入力してください。

基準時刻の「時」部分に誤った値を入力しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

基準時刻の「時」に0-23の値を再度入力してください。

KAVR2107-E

基準時刻の分には0-59の値を入力してください。

基準時刻の「分」部分に誤った値を入力しています。

（S）

処理を中断します。

（O）

基準時刻の「分」に0-59の値を再度入力してください。

KAVR2108-W

現在のバージョンでは，サポートしていない列項目があります。

参照した書式定義ファイルに，現在のバージョンではサポートしていない列項目があります。

（S）

処理を続行します。

（O）

サポートしていない列項目を確認してください。

書式定義ファイルをそのまま使用することは可能ですが，必要の無い列項目である場合は，削除してください。

サポートしていない列項目部分には，情報なしを表す「−」が表示されます。

KAVR2109-E

列幅には10-80の値を入力してください。

列幅に誤った値を入力しています。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

列幅に10-80の値を再度入力してください。

KAVR2110-E

余白には0-99の値を入力してください。

余白に誤った値を入力しています。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

余白に0-99の値を再度入力してください。

KAVR2111-E

最大ユニット数には32000-150000の値を入力してください。

最大ユニット数に誤った値を入力しています。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

最大ユニット数に32,000〜150,000の値を再度入力してください。

KAVR2112-E

XXXにはYYY-ZZZの値を入力してください。

XXXに誤った値を入力しています。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

XXXにYYY-ZZZの値を再度入力してください。

KAVR2201-E

ページ範囲の指定に誤りがあります。

ページ範囲に誤った値を入力しています。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

ページ範囲に正しい値を再度入力してください。

KAVR2251-E

マップ出力ができませんでした。（中間ファイル作成失敗）

中間ファイルを作成する処理に失敗したためマップ出力できませんでした。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

インストールフォルダのアクセス権を確認してください。

KAVR2252-E

マップ出力ができませんでした。（excel起動失敗）

Microsoft Excel起動に失敗したためマップ出力できませんでした。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

Microsoft Excelが起動できる環境にあるか確認してください。

KAVR2253-E

マップPDF出力ができませんでした。（中間ファイル作成失敗）

中間ファイルを作成する処理に失敗したためマップPDF出力できませんでした。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

インストールフォルダのアクセス権を確認してください。

KAVR2254-E

マップPDF出力ができませんでした。（Excel起動失敗）

Microsoft Excel起動に失敗したためマップPDF出力できませんでした。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

マップPDF出力の前提バージョンのMicrosoft Excelが起動できる環境にあるか確認してください。

KAVR2255-E

マップPDF出力ができませんでした。（PDF変換失敗）

データのPDF変換に失敗したためマップPDF出力できませんでした。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

マップPDF出力の前提バージョンのMicrosoft Excelがインストールされている環境にあるか確認してください。

KAVR2259-E

マップ出力ができませんでした。

マップ出力できませんでした。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

システム管理者に連絡してください。

KAVR2260-E

マップPDF出力ができませんでした。

マップPDF出力できませんでした。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

システム管理者に連絡してください。

KAVR2261-E

ジョブネットフロー出力ができませんでした。（中間ファイル作成失敗）

中間ファイルを作成する処理に失敗したためジョブネットフロー出力できませんでした。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

インストールフォルダのアクセス権を確認してください。

KAVR2262-E

ジョブネットフロー出力ができませんでした。（Excel起動失敗）

Excel起動に失敗したためジョブネットフロー出力できませんでした。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

Microsoft Excelが起動できる環境にあるか確認してください。

KAVR2263-E

ジョブネットフローPDF出力ができませんでした。（中間ファイル作成失敗）

中間ファイルを作成する処理に失敗したためジョブネットフローPDF出力できませんでした。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

インストールフォルダのアクセス権を確認してください。

KAVR2264-E

ジョブネットフローPDF出力ができませんでした。（Excel起動失敗）

Microsoft Excel起動に失敗したためジョブネットフローPDF出力できませんでした。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

ジョブネットフローPDF出力の前提バージョンのMicrosoft Excelが起動できる環境にあるか確認してください。

KAVR2265-E

ジョブネットフローPDF出力ができませんでした。（PDF変換失敗）

データのPDF変換に失敗したためジョブネットフローPDF出力できませんでした。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

ジョブネットフローPDF出力の前提バージョンのMicrosoft Excelがインストールされている環境にあるか確認してください。

KAVR2269-E

ジョブネットフロー出力ができませんでした。

ジョブネットフロー出力できませんでした。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

システム管理者に連絡してください。

KAVR2270-E

ジョブネットフローPDF出力ができませんでした。

ジョブネットフローPDF出力できませんでした。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

システム管理者に連絡してください。

KAVR2301-E

印刷範囲の指定に誤りがあります。

印刷対象の終了日が，開始日より前の日を指定しています。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

印刷範囲を正しく指定し直してから，再実行してください。

KAVR2302-E

印刷開始日の指定に誤りがあります。

印刷開始日に誤った値を入力しています。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

印刷開始日を正しく指定し直してから，再実行してください。

KAVR2303-E

印刷終了日の指定に誤りがあります。

印刷終了日に誤った値を入力しています。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

印刷終了日を正しく指定し直してから，再実行してください。

KAVR2901-Q

終了していいですか？

プログラムを終了するかどうかの確認を行います。

（S）

応答を待ちます。

（O）

終了するときは，「はい」を指定してください。

終了しないときは，「いいえ」を指定してください。

KAVR3000-I

マップ出力が正常に終了しました。

マップ出力が正常に終了した旨を伝えます。

（S）

応答を待ちます。

（O）

「OK」を指定して処理を終了します。

KAVR3001-E

マップ出力が正常に終了しませんでした。出力されたマップを確認して下さい。

異常終了した旨を伝え，出力されたマップの確認を促します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

「OK」を指定して処理を終了します。

KAVR3002-I

処理が中断されました。

キャンセルにより処理が中断された旨を伝えます。

（S）

応答を待ちます。

（O）

「OK」を指定して処理を終了します。

KAVR3003-I

ジョブネットフロー出力が正常に終了しました。

ジョブネットフロー出力が正常に終了した旨を伝えます。

（S）

応答を待ちます。

（O）

「OK」を指定して処理を終了します。

KAVR3004-E

ジョブネットフロー出力が正常に終了しませんでした。出力されたジョブネットフローを確認して下さい。

異常終了した旨を伝え，出力されたジョブネットフローの確認を促します。

（S）

応答を待ちます。

（O）

「OK」を指定して処理を終了します。

KAVR3005-E

出力階層数の指定に誤りがあります。

出力階層数の指定に誤りがあります。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

出力階層数に正しい値を入力して，再度実行してください。

KAVR3006-E

ジョブネットフロー出力が列の最大値の256を超えました。

ジョブネットフロー出力がMicrosoft Excelの最大列数の256を超えて異常終了した旨を伝えます。

（S）

応答を待ちます。

（O）

「OK」を指定して処理を終了します。

次のどれかの対策を行ってください。

ジョブネットフロー書式定義で指定している表の形式を「2列」から「1列」に変更してください。

ジョブネットフロー出力で最後に出力したMicrosoft Excelの出力結果を確認し，出力に失敗しているジョブネットのマップをJP1/AJS3 - Viewのジョブネットエディタで開いたあと，すべてのユニットアイコンのマップエリア内での横の位置がマップサイズの85以下になるように調整してください。

Microsoft Excel 2007以降を使用している場合は，［Excelのオプション］−［保存］−［ファイルの保存形式］の設定を，新規ブックを開くときに［互換モード］にならない形式に変更してください。

KAVR3010-E

読み込み中にエラーが発生しました。

ファイル名 (Err: エラーコード)

ファイルが読み込めなくなりました。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

ファイルが通常に使用できるか確認したあと，再実行してください。

KAVR3011-E

このファイルは，内容が壊れています。

指定したジョブ運用情報ファイルの内容が壊れています。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

ジョブ運用情報ファイルを作成し直したあと，再実行してください。

KAVR3012-E

書き込み中にエラーが発生しました。

ファイル名 (Err: エラーコード)

ファイルの書き込みができなくなりました。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

ファイルが通常に使用できるか確認したあと，再実行してください。

KAVR3013-E

出力ファイル名の指定が不正です。

出力ファイル名の指定が不正です。原因の例を次に示します。

存在しないディレクトリ名を指定している

ディレクトリ名，ファイル名に使用できない文字を指定している

指定したファイルは作成できない状態にある

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

正しいファイル名を指定して，再実行してください。

KAVR3014-E

ファイル名が長すぎます。63バイト以下のファイル名を指定して下さい。

名称長が63バイトを超えるファイル名が指定されています。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

63バイト以下のファイル名を指定して，再実行してください。

KAVR3015-E

ファイルパス名が長すぎます。258バイト以下のファイルパス名を指定して下さい。

指定されたファイルパス名が258バイトを超えているため，使用できません。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

ファイルパス名を258バイト以下で指定して，再度実行してください。

KAVR3016-E

フォルダパス名が長すぎます。194バイト以下のフォルダパス名を指定して下さい。

指定されたフォルダパス名が194バイトを超えているため，使用できません。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

フォルダパス名を194バイト以下で指定して，再度実行してください。

KAVR3020-I

以下のファイルを作成しました。

ファイル名

PDFファイルが正常に作成できました。

（S）

処理を続行します。

KAVR3021-E

マップPDF出力が正常に終了しませんでした。

マップPDF出力できませんでした。

（S）

応答を待ちます。

（O）

「OK」を指定して処理を終了します。

KAVR3022-E

ジョブネットフローPDF出力が正常に終了しませんでした。

ジョブネットフローPDF出力が正常に終了しませんでした。

（S）

応答を待ちます。

（O）

「OK」を指定して処理を終了します。

KAVR3023-E

ジョブネットフローPDF出力が最大値の256を超えました。

ジョブネットフローPDF出力がMicrosoft Excelの最大列数の256を超えて異常終了した旨を伝えます。

（S）

応答を待ちます。

（O）

「OK」を指定して処理を終了します。

次のどれかの対策を行ってください。

ジョブネットフロー定義で指定している表の形式を「2列」から「1列」に変更してください。

ジョブネットフローPDF出力で出力したジョブネットのマップをJP1/AJS3 - Viewのジョブネットエディタで開いたあと，すべてのユニットアイコンのマップエリア内での横の位置がマップサイズの85以下になるように調整してください。

Microsoft Excel 2007以降を使用している場合は，［Excelのオプション］−［保存］−［ファイルの保存形式］の設定を，新規ブックを開くときに［互換モード］にならない形式に変更してください。

KAVR3030-E

通常使うプリンタが使用できない状態になっています。

通常使うプリンタが使用できない状態になっています。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

通常使うプリンタの設定を見直したあと，再実行してください。通常使うプリンタにネットワーク接続プリンタを設定した場合は，接続先サーバの状態を確認してください。

印刷しない場合は，次のどちらかの操作を行ったあと，再実行してください。

ダミーのローカルプリンタを通常使うプリンタに設定する

プリンタをすべて削除する

KAVR3050-W

ジョブネットフロー出力した帳票データに制限を超えた項目があります。

・１セル内の総データ数が32,000バイトを超えた項目があります。

・１セル内の１データの文字数が4,095バイトを超えた項目があります。

・１セル内の行数が2,000行を超えた項目があります。

ジョブネットフロー出力のデータに，次のような制限を超えた項目があります。斜体のメッセージは条件に該当した際にだけ出力されます。

１セル内の総データ数が32,000バイトを超えた項目がある

１セル内の１データの文字数が4,095バイトを超えた項目がある

１セル内の行数が2,000行を超えた項目がある

（S）

処理を続行します。

（O）

ログファイル（JP1/AJS3 - Print Optionのインストール先フォルダ）¥Log¥ajs2po.logを参照し，上限を超えたセルの値を確認してください。

KAVR4000-E

Job operation information file name must be specified.

ジョブ運用情報ファイル名の指定がありません。

ジョブ運用情報ファイル名の指定は省略できません。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

引数を正しく入力して，再度実行してください。

KAVR4001-E

Format definition file name must be specified.

書式定義ファイル名の指定がありません。

書式定義ファイル名の指定は省略できません。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

引数を正しく入力して，再度実行してください。

KAVR4002-E

The specified job operation information file name is invalid.

ジョブ運用情報ファイルの指定が不正です。

ファイル拡張子がaoiでないファイル名を指定した

ファイル拡張子の指定がない

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

引数を正しく入力して，再度実行してください。

KAVR4003-E

The specified format definition file name is invalid.

書式定義ファイルの指定が不正です。

ファイル拡張子がjofでないファイル名を指定した

ファイル拡張子の指定がない

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

引数を正しく入力して，再度実行してください。

KAVR4004-E

The specified CSV file name is invalid.

CSVファイルの指定が不正です。

ファイル拡張子がCSVでないファイル名を指定した

ファイル拡張子の指定がない

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

引数を正しく入力して，再度実行してください。

KAVR4005-E

CSV file name must be specified.

CSVファイル名の指定がありません。

-cオプションが指定されているが，CSVファイル名の指定がない

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

引数を正しく入力して，再度実行してください。

KAVR4006-E

The job operation information file cannot be read.

ジョブ運用情報ファイルを読み込めません。

指定したジョブ運用情報ファイルが存在しない

指定したジョブ運用情報ファイルの内容が不正

指定したジョブ運用情報ファイルに対するアクセス権限がないまたは，指定したジョブ運用情報ファイルが使用中

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

引数を正しく入力して，再度実行してください。

KAVR4007-E

The format definition file cannot be read.

書式定義ファイルを読み込めません。

指定した書式定義ファイルが存在しない

指定した書式定義ファイルの内容が不正

指定した書式定義ファイルに対するアクセス権限がないまたは，指定した書式定義ファイルが使用中

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

引数を正しく入力して，再度実行してください。

KAVR4008-E

The CSV file cannot be written.

CSVファイルを書き込めません。

書き込み先に対するアクセス権限がない，または書き込み先ファイルが使用中

書き込み先に誤ったファイル名を指定している

書き込み先に指定したファイルがすでに存在する（-uオプションを指定しない場合）

書き込み先ディスクの空き容量がない

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

引数を正しく入力して，再度実行してください。

KAVR4009-E

You can not use the default printer.

通常使うプリンタが設定されていません。

通常使うプリンタが設定されていない

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

通常使うプリンタを設定した後，再実行してください。

KAVR4010-E

You can use neither daily nor monthly format definition when execution schedule/result information is not contained in the job operation information file.

予定・結果情報がないため，月次および日次の書式は使用できません。

月次または日次の書式定義ファイルを指定したが，ジョブ運用情報ファイルに予定・結果情報が存在しない

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

予定・結果情報が存在するジョブ運用情報ファイルを指定して再実行してください。

KAVR4501-W

Because output information does not exist, processing is ended.

出力する情報が存在しないため，処理を終了します。

書式定義ファイルに指定されているユニット種別に関する情報が，ジョブ運用情報ファイルに存在しない

（S）

処理を打ち切ります。

KAVR4502-W

An unsupported unit type is contained in the job operation information file.

ジョブ運用情報ファイルに未サポートのユニット種別が含まれています。

ジョブ運用情報ファイルに，現在のバージョンではサポートしていないユニット種別があります。

（S）

処理を続行します。

（O）

サポートしていないユニット種別を確認してください。

サポートしていないユニット種別は，書式定義で列項目の表示形式に日本語を選択していても，記号が表示されます。

KAVR5000-E

An error occurred during communication.

通信処理でエラーが発生しました。

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseサービスが使用するポート番号が登録されていない

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseサービスが使用するポート番号が重複している

ジョブ運用情報の収集処理で通信処理エラーが発生した

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseサービスが起動していない

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

Servicesファイルに，JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseサービスが使用するポート番号が正しく登録されているか確認してください。

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseサービスが使用するポート番号が重複していないか確認してください。

ネットワークの設定およびファイアウォールの設定を確認してください。

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseサービスを起動してください。

KAVR5001-E

An attempt to access to file has failed.

ファイル処理でエラーが発生しました。

ファイル入出力処理でエラーが発生した

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

ファイルシステムの状態を確認してください。

KAVR5002-I

Cancel button was pushed.

キャンセルボタンが押されました。

ジョブ運用情報ファイルの転送中にキャンセルボタンが押された

（S）

ジョブ運用情報ファイルの転送を中止します。

（O）

特にありません。

KAVR5003-E

Memory could not be allocated.

メモリが確保できません。

メモリ不足が発生した

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

使用していないプログラムを停止して再度実行してください。

KAVR5004-E

JP1/AJS2 - Print Option installation location is unobtainable.

JP1/AJS2 - Print Optionのインストール先を取得できませんでした。

JP1/AJS3 - Print Optionが正しく組み込まれていない

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

JP1/AJS3 - Print Optionを再度組み込み直してください。

KAVR5005-I

Job operation information was collected.

ジョブ運用情報の収集が正常に終了しました。

ジョブ運用情報の収集が正常に終了した

（S）

特にありません。

（O）

特にありません。

KAVR5006-E

The arguments are invalid.

引数が不正です。

コマンドの引数の指定が誤っている

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

コマンドの引数を確認して再度実行してください。

KAVR5007-I

Job operation information is being collected.

ジョブ運用情報を収集中です。

ジョブ運用情報を収集中

（S）

特にありません。

（O）

特にありません。

KAVR5008-I

It is transferring the file now.

ファイルを転送中です。

ジョブ運用情報ファイルを転送中

（S）

特にありません。

（O）

特にありません。

KAVR5009-E

An attempt to start JP1/AJS2 - Print Option has failed.

JP1/AJS2 - Print Optionが起動できませんでした。

ジョブ運用ドキュメント出力画面が起動できなかった

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

JP1/AJS3 - Print Optionが正しく組み込まれているか確認して再度実行してください。

KAVR5010-E

An attempt to collect the job operation information has failed.

ジョブ運用情報が作成できませんでした。

［ジョブ運用情報の収集］画面のユニット名または［ジョブ運用情報の収集］画面のジョブ運用情報ファイルの出力先ファイル名に誤りがある

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseサービス起動時にLANG環境変数が正しく設定されていなかった

JP1/AJS3 - Print Optionが正しく組み込まれていないため，ジョブ運用情報ファイルの出力に失敗した

JP1/AJS3 - POMLサービス（jp1ajs2poml）に設定されたポート番号が他製品と重複している

JP1/AJS3の環境設定パラメーターADMACLIMITを「yes」に設定している

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

［ジョブ運用情報の収集］画面のユニット名またはジョブ運用情報ファイルの出力先ファイル名が正しいか確認してください。

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseサービスの自動開始のスクリプトのLANG環境変数，またはjprpomlstartコマンドを起動する際のLANG環境変数が正しく設定されているか確認してください。

OSに対応したJP1/AJS3 - Print Optionをインストールしてください。

servicesファイルのJP1/AJS3 - POMLサービス（jp1ajs2poml）に設定されたポート番号を，他製品と重複しないように設定してください。

次のどれかの対処をしてください。

（Windowsの場合）

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseサービスをローカルシステムアカウントで運用する場合，「system」というJP1ユーザーを作成し，ajsprintコマンドおよびajsshowコマンドの対象ユニットのJP1資源グループに対して，JP1権限レベルを設定してください。

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseサービスをユーザーアカウントで運用する場合，ユーザーアカウントと同じ名称のJP1ユーザーを作成し，ajsprintコマンドおよびajsshowコマンドの対象ユニットのJP1資源グループに対して，JP1権限レベルを設定してください。

（UNIXの場合）

「root」というJP1ユーザーを作成し，ajsprintコマンドおよびajsshowコマンドの対象ユニットのJP1資源グループに対して，JP1権限レベルを設定してください。

KAVR5011-E

An attempt to start the service has failed.

サービスが起動できませんでした。

サービスが起動できなかった

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

障害発生時に必要なファイルを取得して保守員に連絡してください。

KAVR5012-E

An attempt to start the thread has failed.

スレッドが起動できませんでした。

スレッドが起動できなかった

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

障害発生時に必要なファイルを取得して保守員に連絡してください。

KAVR5013-E

An error occurred in JP1/AJS2 - Print Option Manager License.

JP1/AJS2 - Print Option Manager Licenseプログラムでエラーが発生しました。

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseプログラムでエラーが発生した

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

障害発生時に必要なファイルを取得して保守員に連絡してください。

KAVR5014-E

An error occurred in JP1/AJS2 - Print Option Manager License service.

JP1/AJS2 - Print Option Manager Licenseサービスでエラーが発生しました。

サービスでエラーが発生した

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

障害発生時に必要なファイルを取得して保守員に連絡してください。

KAVR5015-I

JP1/AJS2 - Print Option Manager License service was started.

JP1/AJS2 - Print Option Manager Licenseサービスが起動しました。

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseサービスが起動した

（S）

特にありません。

（O）

特にありません。

KAVR5016-I

JP1/AJS2 - Print Option Manager License service was stopped.

JP1/AJS2 - Print Option Manager Licenseサービスが停止しました。

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseサービスが停止した

（S）

特にありません。

（O）

特にありません。

KAVR5017-I

JP1/AJS2 - Print Option Manager License service has already been started.

JP1/AJS2 - Print Option Manager Licenseサービスはすでに起動しています。

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseサービスはすでに起動している

（S）

特にありません。

（O）

特にありません。

KAVR5018-I

JP1/AJS2 - Print Option Manager License service has already been stopped.

JP1/AJS2 - Print Option Manager Licenseサービスはすでに停止しています。

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseサービスはすでに停止している

（S）

特にありません。

（O）

特にありません。

KAVR5019-E

An attempt to start JP1/AJS2 - Print Option Manager License service has failed.

JP1/AJS2 - Print Option Manager Licenseサービスの起動に失敗しました。

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseサービスの起動に失敗した

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

障害発生時に必要なファイルを取得して保守員に連絡してください。

KAVR5020-I

The service is stopped by receiving a signal.

シグナル受信によってサービスは停止処理を実行します。

強制終了のシグナルを受信したため，サービスを停止する

（S）

サービスを停止します。

（O）

特にありません。

KAVR5021-E

JP1/AJS2 - Print Option Manager License installation location is unobtainable.

JP1/AJS2 - Print Option Manager Licenseのインストール先を取得できませんでした。

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseが正しく組み込まれていない

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseを再度組み込み直してください。

KAVR5022-E

The process is stopping now. Wait for the process to end, and then retry.

停止要求の処理中です。しばらく待ってから再実行してください。

停止要求の処理中です。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

しばらく待ってから再実行してください。

KAVR5024-E

An attempt to collect the job operation information has failed, because the version of JP1/Automatic Job Management System 2 - Print Option Manager License is old.

JP1/Automatic Job Management System 2 - Print Option Manager Licenseのバージョンが古いためジョブ運用情報を収集できません。

JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager Licenseのバージョンが古いため，ジョブ運用情報を収集できません。

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager Licenseをバージョンアップしてください。

KAVR5027-E

An attempt to read the product information failed. (Detailed information: 関数名, 戻り値）

製品情報の読み込みに失敗しました。 (詳細情報: 関数名, 戻り値）

製品情報の読み込みに失敗しました。 (詳細情報: 関数名, 戻り値）

（S）

処理を打ち切ります。

（O）

システムの時刻がインストールした時刻以前に設定されている場合は，時刻を戻してから再実行してください。

上記以外の場合は，上書きインストールし，再実行してください。上書きインストール後にこのメッセージが出力される場合には，アンインストールし再インストール後に，再実行してください。

10　トラブルシューティング

この章では，JP1/AJS3 - Print Optionの運用中にトラブルが発生した場合の対処方法などを説明します。

10.1　対処の手順

JP1/AJS3 - Print Optionでトラブルが起きた場合の対処の手順を次に示します。

現象の確認

トラブルが発生したときの現象を確認してください。メッセージが出力されている場合は，メッセージの内容を確認してください。各メッセージの要因と対処方法については，「9.　メッセージ」を参照してください。また，JP1/AJS3 - Print Optionを運用しているときに出力されるログ情報については，「10.2　ログ情報の種類」を参照してください。

資料の採取

トラブルの要因を調べるために資料の採取が必要です。「10.3　トラブル発生時に採取が必要な資料」，「10.4　資料採取ツールでの資料採取方法」，および「10.5　ダンプファイルの出力設定と採取方法」を参照して，必要な資料を採取してください。

問題の調査

採取した資料を基に問題の要因を調査し，問題が発生している部分，または問題の範囲を切り分けてください。

10.2　ログ情報の種類

JP1/AJS3 - Print Optionを運用しているときに出力されるログ情報は，次の2種類あります。

共通メッセージログ

プロセス別ログ

この節では，2種類のログ情報について説明します。

10.2.1　共通メッセージログ

共通メッセージログとは，システム側のトラブルを通知する，システム管理者向けのログ情報のことです。共通メッセージログは，必要最小限のトラブル情報を通知します。

共通メッセージログは，Windowsの場合はWindowsイベントログに，UNIXの場合はsyslogファイルに出力されます。

10.2.2　プロセス別ログ

プロセス別ログとは，JP1/AJS3 - Print Optionの各機能が出力するログ情報のことです。各機能によって異なるログファイルに出力されます。出力されるログファイルについては，「10.3.2　JP1/AJS3 - Print Optionに関する情報」を参照してください。

10.3　トラブル発生時に採取が必要な資料

JP1/AJS3 - Print Optionでトラブルが発生したときに採取が必要な資料と，採取方法について説明します。

10.3.1　オペレーティングシステム（OS）のログ情報

次に示すOSのログ情報の採取が必要です。

(1)　Windowsの場合

表10‒1　障害時に採取するOSのログ情報（Windowsの場合）

障害時に採取する情報

ツールでの採取

Windowsのイベントログ

○

hostsファイル，servicesファイル

○

ワトソンログファイル※1

○

ユーザーダンプファイル

○※2

メモリーダンプ

○※3

クラッシュダンプ

○※3

（凡例）

○：資料採取ツールで採取できます。

注※1

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合は作成されません。

注※2

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合，資料採取ツールでユーザーダンプファイルを採取するには，あらかじめユーザーダンプファイルを出力しておく必要があります。

注※3

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合，資料採取ツールでメモリーダンプやクラッシュダンプを取得できません。これらに相当する情報は，トラブルの発生時に手動で採取してください。採取方法については，「10.5.2　ダンプファイルの採取方法（Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合）」を参照してください。

(2)　UNIXの場合

表10‒2　障害時に採取するOSのログ情報（UNIXの場合）

障害時に採取する情報

ツールでの採取

syslogファイル

○

hostsファイル，servicesファイル

○

coreファイル

○※

（凡例）

○：資料採取ツールで採取できます。

注※

コマンドを実行してcoreファイルが出力された場合，カレントディレクトリのcoreファイルは手動で採取する必要があります。

10.3.2　JP1/AJS3 - Print Optionに関する情報

JP1/AJS3 - Print Optionに関する次の情報の採取が必要です。

(1)　Windowsの場合

障害が発生したマシン上の次に示すファイルをすべて採取してください。

表10‒3　障害時に採取するファイル（Windowsの場合）

プログラム名

ディレクトリ

ファイルの種類

ツールでの採取

JP1/AJS3 - Print Option Manager License（Windows Server 2003の場合）

コマンドの引数で指定した出力先※1

ジョブ運用情報ファイル

（ファイル拡張子：aoi）

−

コマンドの引数で指定した出力先※1

ジョブ運用情報収集実行履歴

（ファイル拡張子：log）

−

（Install Path）¥Tmp※2

ログファイル

すべてのファイル拡張子

○

（Install Path）¥Log※2

ログファイル

すべてのファイル拡張子

○

（Install Path）¥

環境設定情報ファイル

（ファイル名：jprpoml.ini）

○

JP1/AJS3 - Print Option Manager License（Windows Server 2012およびWindows Server 2008の場合）※3

コマンドの引数で指定した出力先※1※4

ジョブ運用情報ファイル

（ファイル拡張子：aoi）

−

コマンドの引数で指定した出力先※1※4

ジョブ運用情報収集実行履歴

（ファイル拡張子：log）

−

%allusersprofile%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2POM¥Tmp※2

ログファイル

すべてのファイル拡張子

○

%allusersprofile%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2POM¥Log※2

ログファイル

すべてのファイル拡張子

○

（Install Path）¥

環境設定情報ファイル

（ファイル名：jprpoml.ini）

○

JP1/AJS3 - Print Option

（Windows Server 2003およびWindows XPの場合）

（Install Path）¥Input※5

ジョブ運用情報ファイル

（ファイル拡張子：aoi）

−

（Install Path）¥Format※5

書式定義ファイル

（ファイル拡張子：jof）

○

（Install Path）¥Map¥FlowFormat※5

ジョブネットフロー書式定義ファイル

（ファイル拡張子：fof）

○

（Install Path）¥Log※6

ログファイル

すべてのファイル拡張子

○

JP1/AJS3 - Print Option

（Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合）※3

%allusersprofile%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2PO¥Input※5

ジョブ運用情報ファイル（ファイル拡張子：aoi）

−

%allusersprofile%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2PO¥Format※5

書式定義ファイル（ファイル拡張子：jof）

○

%allusersprofile%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2PO¥Map¥FlowFormat※5

ジョブネットフロー書式定義ファイル（ファイル拡張子：fof）

○

%allusersprofile%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2PO¥Log※6

ログファイル

すべてのファイル拡張子

○

（凡例）

○：資料採取ツールで採取できます。

−：資料採取ツールで採取できません。

注

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの場合，（Install Path）は，デフォルトでは「（システムドライブ）:¥Program Files¥Hitachi¥JP1AJS2POM」です。

JP1/AJS3 - Print Optionの場合，（Install Path）は，デフォルトでは「（システムドライブ）:¥Program Files¥Hitachi¥JP1AJS2PO」です。

%allusersprofile%は，デフォルトでは「（システムドライブ）:¥ProgramData」です。

注※1

特にパス名を指定していないとき，ファイルは実行ディレクトリに作成されます。

注※2

JP1/AJS3 - Viewからジョブ運用情報の収集操作を実行した場合に異常を検出すると生成されます。

注※3

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合，隠しファイルおよび隠しフォルダを表示しない設定にしていると，「%allusersprofile%」フォルダは表示されません。この場合は，すべてのファイルを表示する設定に変更すれば表示されるようになります。すべてのファイルを表示する設定については，OSのヘルプを参照してください。

注※4

Windows Server 2012およびWindows Server 2008で，ユーザーアカウント制御（UAC）が有効な環境で管理者（Administrator）以外のユーザーを使用している場合，出力先に，OSによって保護された「C:¥Program Files」などのフォルダを指定するとエラーになります。このときは，管理者（Administrator）でコマンドプロンプトを起動してからコマンドを実行してください。

注※5

別ディレクトリを指定している場合は，そのディレクトリ下のファイルを採取してください。

注※6

JP1/AJS3 - Print Optionで操作中に異常を検出すると生成されます。

マップ出力機能，またはジョブネットフロー出力機能で異常を検出すると，すでにログファイルが存在する場合は，ファイルを削除したあと，再作成します。マップ出力，またはジョブネットフロー出力で障害が発生した場合は，マップ出力機能，またはジョブネットフロー出力機能を次回に利用する前にこのディレクトリ内のlogファイルを退避してください。

(2)　UNIXの場合

障害が発生したマシン上の次に示すファイルをすべて採取してください。

表10‒4　障害時に採取するファイル（UNIXの場合）

プログラム名

ディレクトリ

ファイルの種類

ツールでの採取

JP1/AJS3 - Print Option Manager License

コマンドの引数で指定した出力先※1

ジョブ運用情報ファイル

（ファイル拡張子：aoi）

−

コマンドの引数で指定した出力先※1

ジョブ運用情報収集実行履歴

（ファイル拡張子：log）

−

/opt/jp1ajs2pom/tmp※2

ログファイル

すべてのファイル拡張子

○

/opt/jp1ajs2pom/log※2

ログファイル

すべてのファイル拡張子

○

/opt/jp1ajs2pom

coreファイル※3

○

/opt/jp1ajs2pom

環境設定情報ファイル

（ファイル名：jprpoml.ini）

○

（凡例）

○：資料採取ツールで採取できます。

−：資料採取ツールで採取できません。

注※1

特にパス名を指定していないとき，ファイルは実行ディレクトリに作成されます。

注※2

JP1/AJS3 - Viewからジョブ運用情報の収集操作を実行した場合に異常を検出すると生成されます。

注※3

コマンドを実行してcoreファイルが出力された場合，カレントディレクトリのcoreファイルは手動で採取する必要があります。

10.3.3　JP1/AJS3 - Print Optionのプロセスの状態

JP1/AJS3 - Print Optionのプロセスの動作状態を確認してください。

(1)　Windowsの場合

Windowsのタスクマネージャを使って，プロセスの動作状態を確認します。

プロセスについては，「付録E　プロセス一覧」を参照してください。

(2)　UNIXの場合

UNIXのpsコマンドを使ってプロセスの動作状態を確認します。

プロセスについては，「付録E　プロセス一覧」を参照してください。

10.3.4　オペレーション内容

障害時のオペレーション内容について次に示す情報が必要です。

オペレーション内容の詳細

発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，構成，インストールソフトウェア一覧）

Windows の場合，システム情報から詳細な情報を得ることができます。

再現性

10.3.5　画面上のエラー情報

コマンドのエラーメッセージ，または画面のエラーダイアログボックスのハードコピーを採取してください。

10.4　資料採取ツールでの資料採取方法

JP1では採取が必要な資料を一括採取するための「資料採取ツール」を提供しています。

ここでは，資料採取ツールを使用するための準備，および実行手順を説明します。

10.4.1　資料採取ツールを使用するための準備

資料採取ツールは，JP1/AJS3 - Print OptionおよびJP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseをインストールしたあと，別のフォルダにコピーしてから使用してください。

インストール時の資料採取ツールのパスを次に示します。

JP1/AJS3 - Print Optionの資料採取ツール

（インストール先フォルダ）¥PO_ras.bat

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの資料採取ツール（Windowsの場合）

（インストール先フォルダ）¥POM_ras.bat

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの資料採取ツール（UNIXの場合）

/opt/jp1ajs2pom/POM_ras.sh

注意事項

資料採取ツールのコピー先に，インストールフォルダの下（「C:¥Program Files」の下など）を指定しないでください。

10.4.2　JP1/AJS3 - Print Optionの資料採取ツールの実行

JP1/AJS3 - Print Optionの資料採取ツールは，バッチファイルです。バッチファイルを実行すると，資料が一括で出力されます。

ここでは，資料採取ツールの実行手順，資料採取ツールの文法（オプション，戻り値，メッセージ一覧，実行時の注意事項など），および採取される資料の一覧について説明します。

(1)　JP1/AJS3 - Print Optionの資料採取ツールの実行手順

JP1/AJS3 - Print Optionの資料採取ツールの実行例を次に示します。この例では，資料採取ツールを「C:¥usertools」フォルダに格納しています。

c:¥>c:¥usertools¥PO_ras.bat

資料採取ツールの実行結果は，「（資料採取ツールを格納したフォルダ）¥jp1ajs2po¥backlog」下の次のフォルダに出力されます。

¥PO_1st

第一報用資料が出力されます。

¥PO_2nd

第二報用資料が出力されます。

参考

採取する資料を限定するオプションを指定できます。資料採取ツールの文法については，「(2)　JP1/AJS3 - Print Optionの資料採取ツールの文法」を参照してください。

第一報用資料および第二報用資料の種類については「(3)　JP1/AJS3 - Print Optionの資料採取ツールで採取される資料」を参照してください。

(2)　JP1/AJS3 - Print Optionの資料採取ツールの文法

形式

PO_ras.bat
     [-t]
     [-u]

機能

JP1/AJS3 - Print Optionの各種ログ，OS情報などの保守情報を取得します。

実行権限

Administrators権限

引数

-t

hostsファイルおよびservicesファイルを採取しないときに指定します。

-u

ユーザーダンプを採取しないときに指定します。

出力先

（資料採取ツールを格納したフォルダ）¥jp1ajs2po¥backlog

戻り値

0

正常終了

0以外の値

異常終了

メッセージ

メッセージ

説明

動作

Finished. Press any key.

処理が正常に終了しました。何かキーを押してください。

ユーザーの応答を待ちます。

Failed. Press any key.

処理が正常に終了しませんでした。何かキーを押してください。

出力されたOSのメッセージなどを参照し，エラー要因を取り除いたあとに再度実行してください。

ユーザーの応答を待ちます。

File ファイル名 is exist. Delete to continue? (y/n)

前回実行したときに作成されたファイルが存在します。削除して処理を継続する場合は「y」を，中止する場合は「n」を押してください。

ユーザーの応答を待ちます。

Directory フォルダ名 is exist. Delete to continue? (y/n)

前回実行したときに作成されたフォルダが存在します。削除して処理を継続する場合は「y」を，中止する場合は「n」を押してください。

ユーザーの応答を待ちます。

Error exists in option.

オプションの指定に誤りがあります。正しいオプションを指定して再度実行してください。

処理を終了します。

注意事項

採取した資料は，このツールでは圧縮されません。別途圧縮ツールなどで圧縮してください。

バッチファイルの実行結果を出力したファイルが作成済みの場合，情報の上書きを確認するメッセージが出力されるので，上書きする場合は「y」を，中止する場合は「n」を応答してください。

資料採取ツールの実行が終了した直後に，採取した資料の移動，削除などの操作を行うと「プロセスはファイルにアクセスできません。別のプロセスが使用中です。」とメッセージが出力される場合があります。これは，資料採取ツールの実行が終了しても，内部的にOSの情報を採取するためのプロセスが実行中のために出力されます。このメッセージが出力された場合は，しばらく待ってから採取した資料を操作してください。

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaで資料採取ツールを実行する場合，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要があります。コマンドプロンプトを起動する際は，Windowsの［スタート］メニューの［コマンドプロンプト］を右クリックし，ショートカットメニューから［管理者として実行］を選択してください。

Administrators権限がない状態で資料採取ツールを実行した場合，Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaでは資料採取ツール実行中にUAC機能による確認ダイアログボックスが何度も表示されます。

UAC機能が無効の場合は，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要はありません。

資料採取ツールは多重実行しないでください。

(3)　JP1/AJS3 - Print Optionの資料採取ツールで採取される資料

JP1/AJS3 - Print Optionの資料採取ツールは，第一報用資料および第二報用資料の二つに分けて資料を採取します。それぞれで採取される資料のフォルダ名・ファイル名と内容を次に示します。

第一報用資料（（資料採取ツールを格納したフォルダ）¥jp1ajs2po¥backlog¥PO_1st）

表10‒5　JP1/AJS3 - Print Optionの第一報用資料

採取された資料のフォルダ名・ファイル名

内容

¥FILELIST.txt

JP1/AJS3 - Print Optionのインストール先フォルダ以下のファイルリスト

¥GETERROR.log

資料採取ツール（PO_ras.bat）が出力するログ

¥HOSTS

hostsファイル

¥services

servicesファイル

¥JP1AJS2PO.DAT

¥NETFRAMEWORK.DAT

¥OFFICE.DAT

各製品のレジストリ情報

¥WIN.DAT

Windowsレジストリ情報

¥OSINFO.txt

OSバージョン，Windowsの環境変数情報，IPコンフィギュレーション情報，Network構成情報，統計情報

¥PERMISSIONINFO.TXT

JP1/AJS3 - Print Optionのフォルダ，ログファイル格納フォルダ，ログファイルのアクセス権限情報

¥SECEDIT.txt（Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合）

seceditコマンドで採取されるローカルセキュリティポリシーの設定情報（アカウントポリシー，監査ポリシー，イベントログ設定，セキュリティ・オプション）

¥WINMSD.TXT

msinfo32コマンドで採取されるシステムの概要，実行中のタスク，サービスの情報などの情報

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合は，msinfo32コマンドで採取されるすべてのシステム情報

¥ALLUSERSPROFILE¥INI（Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合）

¥INI（Windows Server 2003およびWindows XPの場合）

環境設定ファイル格納フォルダ

¥ALLUSERSPROFILE¥Format（Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合）

¥Format（Windows Server 2003およびWindows XPの場合）

書式定義ファイル格納フォルダ

¥ALLUSERSPROFILE¥FlowFormat（Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合）

¥FlowFormat（Windows Server 2003およびWindows XPの場合）

ジョブネットフロー書式定義ファイル格納フォルダ

¥ALLUSERSPROFILE¥Map（Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合）

¥Map（Windows Server 2003およびWindows XPの場合）

マップ出力・フロー出力の中間ファイル

¥drwtsn¥WindowsXP¥drwtsn32.log（Windows Server XPの場合）

¥drwtsn¥Windows2003¥drwtsn32.log（Windows Server 2003の場合）

ワトソンログ※1

¥ALLUSERSPROFILE¥Log（Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合）

¥Log（Windows Server 2003の場合およびWindows XPの場合）

ログファイル格納フォルダ

¥HITACHI_JP1_INST_LOG

¥HCDINST

統合インストーラのログファイル

¥LicLog（Windows Server 2003およびWindows XPの場合）

インストーラのライセンスチェックログファイル※2

¥common

ライセンス登録情報ファイル

注※1

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaでは採取できません。

注※2

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合，ログファイル格納フォルダに出力されます。

第二報用資料（（資料採取ツールを格納したフォルダ）¥jp1ajs2po¥backlog¥PO_2nd））

表10‒6　JP1/AJS3 - Print Optionの第二報用資料

採取された資料のフォルダ名・ファイル名

内容

¥eventlog¥AppEvent.csv（Windows Server 2003の場合およびWindows XPの場合）

¥eventlog¥AppEvent.txt（Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合）

アプリケーションイベントログ

¥eventlog¥SysEvent.csv（Windows Server 2003の場合およびWindows XPの場合）

¥eventlog¥SysEvent.txt（Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合）

システムイベントログ

¥eventlog¥UACVirtualEvent.txt（Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合）

UACファイル仮想化に関するイベントログ

¥USERDUMP¥*.dmp

¥WTSNDUMP¥*.dmp

ユーザーダンプ※

注※

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合，資料採取ツールでユーザーダンプファイルを採取するには，あらかじめユーザーダンプファイルを出力しておく必要があります。

10.4.3　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの資料採取手順（Windowsの場合）

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの資料採取ツールは，バッチファイルです。バッチファイルを実行すると，資料が一括で出力されます。

ここでは，資料採取ツールの実行手順，資料採取ツールの文法（オプション，戻り値，メッセージ一覧，実行時の注意事項など），および採取される資料の一覧について説明します。

(1)　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの資料採取ツールの実行手順（Windowsの場合）

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの資料採取ツールの実行例を次に示します。この例では，資料採取ツールを「C:¥usertools」フォルダに格納しています。

c:¥>c:¥usertools¥POM_ras.bat

資料採取ツールの実行結果は，「（資料採取ツールを格納したフォルダ）¥jp1ajs2pom¥backlog」下の次のフォルダに出力されます。

¥POM_1st

第一報用資料が出力されます。

¥POM_2nd

第二報用資料が出力されます。

参考

採取する資料を限定するオプションを指定できます。資料採取ツールの文法については，「(2)　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの資料採取ツールの文法（Windowsの場合）」を参照してください。

第一報用資料および第二報用資料の種類については「(3)　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの資料採取ツールで採取される資料（Windowsの場合）」を参照してください。

(2)　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの資料採取ツールの文法（Windowsの場合）

形式

POM_ras.bat
     [-t]
     [-u]

機能

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの各種ログ，OS情報などの保守情報を取得します。

実行権限

Administrators権限

引数

-t

hostsファイルおよびservicesファイルを採取しないときに指定します。

-u

ユーザーダンプを採取しないときに指定します。

出力先

（資料採取ツールを格納したフォルダ）¥jp1ajs2pom¥backlog

戻り値

0

正常終了

0以外の値

異常終了

メッセージ

メッセージ

説明

動作

Finished. Press any key.

処理が正常に終了しました。何かキーを押してください。

ユーザーの応答を待ちます。

Failed. Press any key.

処理が正常に終了しませんでした。何かキーを押してください。

出力されたOSのメッセージなどを参照し，エラー要因を取り除いたあとに再度実行してください。

ユーザーの応答を待ちます。

File ファイル名 is exist. Delete to continue? (y/n)

前回実行したときに作成されたファイルが存在します。削除して処理を継続する場合は「y」を，中止する場合は「n」を押してください。

ユーザーの応答を待ちます。

Directory フォルダ名 is exist. Delete to continue? (y/n)

前回実行したときに作成されたディレクトリが存在します。削除して処理を継続する場合は「y」を，中止する場合は「n」を押してください。

ユーザーの応答を待ちます。

Error exists in option.

オプションの指定に誤りがあります。正しいオプションを指定して再度実行してください。

処理を終了します。

注意事項

採取した資料はこのツールでは圧縮しません。別途圧縮ツールなどで圧縮してください。

バッチファイルの実行結果を出力したファイルが作成済みの場合，情報の上書きを確認するメッセージが出力されるので，上書きする場合は「y」を，中止する場合は「n」を応答してください。

資料採取ツールの実行が終了した直後に，採取した資料の移動，削除などの操作を行うと「プロセスはファイルにアクセスできません。別のプロセスが使用中です。」とメッセージが出力される場合があります。これは，資料採取ツールの実行が終了しても，内部的にOSの情報を採取するためのプロセスが実行中のために出力されます。このメッセージが出力された場合は，しばらく待ってから採取した資料を操作してください。

Windows Server 2012およびWindows Server 2008で資料採取ツールを実行する場合，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要があります。コマンドプロンプトを起動する際は，Windowsの［スタート］メニューの［コマンドプロンプト］を右クリックし，ショートカットメニューから［管理者として実行］を選択してください。

Administrators権限がない状態で資料採取ツールを実行した場合，Windows Server 2012およびWindows Server 2008では資料採取ツール実行中にUAC機能による確認ダイアログボックスが何度も表示されます。

UAC機能が無効の場合は，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要はありません。

資料採取ツールは多重実行しないでください。

(3)　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの資料採取ツールで採取される資料（Windowsの場合）

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの資料採取ツールは，第一報用資料および第二報用資料の二つに分けて資料を採取します。それぞれで採取される資料のフォルダ名・ファイル名と内容を次に示します。

第一報用資料（（資料採取ツールを格納したフォルダ）¥jp1ajs2pom¥backlog¥POM_1st）

表10‒7　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの第一報用資料（Windowsの場合）

採取された資料のフォルダ名・ファイル名

内容

¥FILELIST.txt

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのインストール先フォルダ以下のファイルリスト

¥GETERROR.log

資料採取ツール（POM_ras.bat）が出力するログ

¥HOSTS

hostsファイル

¥services

servicesファイル

¥JP1AJS2POM.DAT

製品のレジストリ情報

¥WIN.DAT

Windowsレジストリ情報

¥JP1AJS2POMLSV.DAT

JP1/AJS3 - POMLサービスのレジストリ情報

¥OSINFO.txt

OSバージョン，Windowsの環境変数情報，IPコンフィギュレーション情報，Network構成情報，統計情報

¥PERMISSIONINFO.TXT

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのフォルダ，ログファイル格納フォルダ，ログファイルのアクセス権限情報

¥SECEDIT.txt（Windows Server 2012およびWindows Server 2008の場合）

seceditコマンドで採取するローカルセキュリティポリシーの設定情報（アカウントポリシー，監査ポリシー，イベントログ設定，セキュリティ・オプション）

¥WINMSD.TXT

msinfo32コマンドで採取されるシステムの概要，実行中のタスク，サービスの情報などの情報

Windows Server 2012およびWindows Server 2008の場合は，msinfo32コマンドで採取されるすべてのシステム情報

¥ALLUSERSPROFILE¥Tmp（Windows Server 2012およびWindows Server 2008の場合）

¥Tmp（Windows Server 2003の場合）

ジョブ運用情報ファイルの一時ファイル

¥drwtsn¥Windows2003¥drwtsn32.log（Windows Server 2003の場合）

ワトソンログ※1

¥ALLUSERSPROFILE¥Log（Windows Server 2012およびWindows Server 2008の場合）

¥Log（Windows Server 2003の場合）

ログファイル格納フォルダ

¥HITACHI_JP1_INST_LOG

¥HCDINST

統合インストーラのログファイル

¥LicLog（Windows Server 2003の場合）

インストーラのライセンスチェックログファイル※2

¥common

ライセンス登録情報ファイル

¥jprpoml.ini

環境設定情報ファイル

注※1

Windows Server 2012およびWindows Server 2008では採取できません。

注※2

Windows Server 2012およびWindows Server 2008の場合，ログファイル格納フォルダに出力されます。

第二報用資料（（資料採取ツールを格納したフォルダ）¥jp1ajs2pom¥backlog¥POM_2nd）

表10‒8　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの第二報用資料（Windowsの場合）

採取された資料のフォルダ名・ファイル名

内容

¥eventlog¥AppEvent.csv（Windows Server 2003の場合）

¥eventlog¥AppEvent.txt（Windows Server 2012およびWindows Server 2008の場合）

アプリケーションイベントログ

¥eventlog¥SysEvent.csv（Windows Server 2003の場合）

¥eventlog¥SysEvent.txt（Windows Server 2012およびWindows Server 2008の場合）

システムイベントログ

¥eventlog¥UACVirtualEvent.txt（Windows Server 2012およびWindows Server 2008の場合）

UACファイル仮想化に関するイベントログ

¥USERDUMP¥*.dmp

¥WTSNDUMP¥*.dmp

ユーザーダンプ※

注※

Windows Server 2012およびWindows Server 2008の場合，資料採取ツールでユーザーダンプファイルを採取するには，あらかじめユーザーダンプファイルを出力しておく必要があります。

10.4.4　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの資料採取手順（UNIXの場合）

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの資料採取ツールは，バッチファイルです。バッチファイルを実行すると，資料が一括で出力されます。

ここでは，資料採取ツールの実行手順，資料採取ツールの文法（オプション，戻り値，メッセージ一覧，実行時の注意事項など），および採取される資料の一覧について説明します。

(1)　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの資料採取ツールの実行（UNIXの場合）

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの資料採取ツールの実行例を次に示します。この例では，資料採取ツールを「/user/tmp/」ディレクトリに格納しています。

# /user/tmp/POM_ras.sh

資料採取ツールの実行結果は，「（資料採取ツールを格納したディレクトリ）/jp1ajs2pom/backlog」下に，次のファイルとして出力されます。

POM_1st.tar.Z

第一報用資料が出力されます。

POM_2nd.tar.Z

第二報用資料が出力されます。

参考

採取する資料を限定するオプションを指定できます。資料採取ツールの文法については，「(2)　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの資料採取ツールの文法（UNIXの場合）」を参照してください。

第一報用資料および第二報用資料の種類については「(3)　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの資料採取ツールで採取される資料（UNIXの場合）」を参照してください。

(2)　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの資料採取ツールの文法（UNIXの場合）

形式

POM_ras.sh
     [-t]
     [-u]

機能

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの各種ログ，OS情報などの保守情報を採取します。

実行権限

スーパーユーザー権限

引数

-t

hostsファイル，servicesファイル，およびpasswordファイルを採取しないときに指定します。

-u

コアを採取しないときに指定します。

このオプションを指定しても，バックトレース情報は採取されます。

出力先

（資料採取ツールのあるディレクトリ）/jp1ajs2pom/backlog

戻り値

0

正常終了

0以外の値

異常終了

メッセージ

メッセージ

説明

動作

Directory ディレクトリ名 is created

ディレクトリを作成しました。

処理を継続します。

Overwrite file (ファイル名) ok?

(ファイル名)を上書きしてよろしいですか？

処理を継続する場合は「y」を，中止する場合は「n」を押してください。

ユーザーの応答を待ちます。

Output file name :(ファイル名)

(ファイル名)を作成しました。

処理を終了します。

Write permission error (ディレクトリ名)

書き込み権限がありません。次の要因が考えられます。

ディレクトリを作成する権限がない

他プロセスが使用中である

要因を排除したあと，再度実行してください。

処理を終了します。

Make directory (ディレクトリ名) is unsuccessful

ディレクトリが作成できませんでした。次の要因が考えられます。

ディレクトリを作成する権限がない

他プロセスが使用中である

要因を排除したあと，再度実行してください。

処理を終了します。

[ -t ] [ -u ]

オプションの設定が誤っています。正しく設定し，再度実行してください。

処理を終了します。

注意事項

採取した資料は，資料採取ツールで圧縮します。OSごとの圧縮方法を次に示します。

Linuxの場合

zipコマンドを使用して圧縮します。資料採取ツールを実行する環境にgzipコマンドがインストールされていなかった場合，tarコマンドで資料をまとめ出力します。compressコマンドは使用しません。tarコマンドがインストールされていない場合，資料採取ツールは異常終了し，処理を終了します。

Linux以外のUNIXの場合

compressコマンドを使用して圧縮します。資料採取ツールを実行する環境にcompressコマンドがインストールされていなかった場合，gzipコマンドを使用して採取した資料を圧縮します。compressコマンドおよびgzipコマンドがない場合，tarコマンドで採取した資料をまとめて出力します。tarコマンドがインストールされていない場合，資料採取ツールは異常終了し，処理を終了します。

スクリプトを実行するユーザーが参照権限を持たないファイルが含まれている場合を考慮し，スーパーユーザーでスクリプトを実行してください。

スクリプトの実行結果を出力したファイルが作成済みの場合，情報の上書きを確認するメッセージが出力されるので，上書きする場合は「y」で，中止する場合は「n」で応答してください。

資料採取ツールは多重実行しないでください。

(3)　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの資料採取ツールで採取される資料（UNIXの場合）

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの資料採取ツールは，第一報用資料および第二報用資料の二つに分けて資料を採取します。それぞれで採取される資料のディレクトリ名・ファイル名と内容を次に示します。

第一報用資料（（資料採取ツールを格納したディレクトリ）/jp1ajs2pom/backlog/POM_1st.tar.Z）

表10‒9　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの第一報用資料（UNIXの場合）

採取された資料のディレクトリ名・ファイル名

内容

/etc/hosts

hostsファイル

/etc/passwd

passwdファイル

/etc/services

servicesファイル

/etc/environment（AIXの場合）

environmentファイル

/etc/inittab

inittabファイル

/etc/.hitachi/pplistd/pplistd

インストール済みの日立製品情報

/etc/opt/jp1ajs2pom

サービス起動停止スクリプト格納ディレクトリ

/opt/jp1ajs2pom/log

ログファイル格納ディレクトリ

/opt/jp1ajs2pom/tmp

ジョブ運用情報ファイルの一時ディレクトリ

/opt/jp1ajs2pom/tmp/POM.filelist

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのインストール先ディレクトリ以下のファイルリスト

/opt/jp1ajs2pom/tmp/POM.osinfo

OSバージョン，環境変数情報

/opt/jp1ajs2pom/tmp/POM.processlist

プロセスリスト

/opt/jp1ajs2pom/jprpoml.ini

環境設定情報ファイル

第二報用資料（（資料採取ツールのあるディレクトリ）/jp1ajs2pom/backlog/POM_2nd.tar.Z）

表10‒10　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの第二報用資料（UNIXの場合）

採取された資料のディレクトリ名・ファイル名

内容

/var/adm/syslog/syslog.log（HP-UXの場合）

/var/adm/messages（Solarisの場合）

/var/adm/syslog（AIXの場合）

/var/log/messages*（Linuxの場合）

syslogおよびsyslog格納ディレクトリ

「/opt/jp1ajs2pom」下のcore※

coreファイル

注※

コマンドを実行してcoreファイルが出力された場合，カレントディレクトリのcoreファイルは手動で採取する必要があります。

10.5　ダンプファイルの出力設定と採取方法

トラブルが発生した場合にメモリーダンプまたはクラッシュダンプが必要となることがあります。

ここでは，メモリーダンプまたはクラッシュダンプを出力するための設定，および採取方法を説明します。

10.5.1　ダンプファイルの出力設定

トラブル発生時にこれらのダンプファイルを採取する場合は，あらかじめメモリーダンプまたはクラッシュダンプが出力されるように設定しておいてください。

(1)　メモリーダンプの出力設定

コントロールパネルの［システム］をダブルクリックする。

［詳細設定］タブの［起動と回復］の［設定］ボタンをクリックする。

［デバッグ情報の書き込み］で，［完全メモリ ダンプ］を選択し，［ダンプ ファイル］に出力先のファイルを指定する。

注意事項

メモリーダンプのサイズは，実メモリーのサイズによって異なります。搭載している物理メモリーが大きいと，メモリーダンプのサイズも大きくなります。メモリーダンプを採取できるだけのディスク領域を確保してください。詳細については，Windowsのヘルプを参照してください。

(2)　クラッシュダンプの出力設定（Windows Server 2003およびWindws XP Professionalの場合）

Windows の［スタート］メニューから［ファイル名を指定して実行］を選択する。

［ファイル名を指定して実行］ダイアログボックスが表示されます。

［名前］に「drwtsn32」と入力し，［OK］ボタンをクリックする。

［ワトソン博士］ダイアログボックスが表示されます。

［クラッシュ ダンプ ファイルの作成］をチェックし，［クラッシュ ダンプ］に出力先のファイルを指定する。

［OK］ボタンをクリックする。

注意事項

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaでは，ワトソンログを取得できないため，設定の必要はありません。クラッシュダンプに相当する情報の採取方法については，「10.5.2　ダンプファイルの採取方法（Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合）」を参照してください。

クラッシュダンプに出力される情報はJP1だけでなく，ほかのアプリケーションプログラムのトラブル情報も出力されます。また，クラッシュダンプが出力されると，その分ディスク容量が圧迫されます。クラッシュダンプが出力されるように設定する場合は，十分なディスク領域を確保しておいてください。

10.5.2　ダンプファイルの採取方法（Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合）

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合に，メモリーダンプ，およびクラッシュダンプに相当する情報※を採取する方法について説明します。

注※

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vista の場合，ワトソンログは生成されないため，クラッシュダンプは資料採取ツールでは採取できません。そのため，クラッシュダンプに相当する情報として，次の情報を採取してください。

ユーザーダンプ

問題レポート

(1)　メモリーダンプの採取方法（Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合）

WindowsでSTOPエラーが発生すると，メモリーダンプが出力されます。このダンプファイルを採取してください。ただし，トラブル発生時にメモリーダンプが出力されるには設定が必要です。出力設定については，「10.5.1(1)　メモリーダンプの出力設定」を参照してください。設定することによって，指定したパスにメモリーダンプが出力されます。

(2)　ユーザーダンプの採取方法

ユーザーダンプを採取するJP1/AJS3 - Print Optionのプロセスがアプリケーションエラーで停止した場合は，エラーダイアログボックスが表示されている状態で次の操作を行ってください。

注意事項

エラーダイアログボックスを消すとダンプを正しく取得できないため，ユーザーダンプを採取できなくなります。ダンプの取得前に誤ってエラーダイアログボックスを消した（［OK］ボタンをクリックするなど）場合は，現象を再現させてエラーダイアログボックスが表示されている状態で操作してください。

タスクマネージャを起動する。

タスクマネージャは次のどちらかの手順で起動できます。

タスクバーの空いている場所を右クリックして［タスクマネージャ］を選択する。

［CTRL］+［SHIFT］+［ESC］キーを押してタスクマネージャを起動する。

［タスクマネージャ］ダイアログボックスの［プロセス］タブをクリックする。

アプリケーションエラーで停止したJP1/AJS3 - Print Optionのプロセス名を右クリックし，［ダンプファイルの作成］を選択する。

ユーザーダンプの出力先パスを示すダイアログボックスが表示されるので，そこから採取する。

(3)　問題レポートの採取方法

ホスト上の問題点を検出し，それぞれの問題に対する解決策を調査できます。JP1/AJS3 - Print Optionのプロセスがアプリケーションエラーで停止した場合，次の手順で問題レポートを採取してください。

Windowsの［ファイル名を指定して実行］でテキストボックスに「wercon」を入力し，［OK］ボタンをクリックする。

［問題のレポートと解決策］ダイアログボックスが表示されます。

左側の領域で，［問題の履歴の表示］をクリックする。

問題の履歴が一覧で表示されます。

該当する問題をダブルクリックする。

問題レポートの詳細が表示されます。

［クリップボードにコピー］を選択する。

テキストエディターなどにコピーし，保存する。

テキストファイルに保存した問題レポートを，障害調査用の資料として利用してください。

10.5.3　ダンプファイルの採取方法（Windows Server 2003 およびWindws XPの場合）

Windows Server 2003 およびWindws XPの場合の，メモリーダンプおよびクラッシュダンプの採取方法を説明します。

WindowsでSTOPエラーが発生すると，メモリーダンプが出力されます。このダンプファイルを採取してください。

また，トラブル発生時には，クラッシュダンプが出力されます。このダンプファイルは資料採取ツールで採取できます。

トラブル発生時にメモリーダンプおよびクラッシュダンプが出力されるようにするには，それぞれ設定が必要です。ダンプファイルを採取するための設定については，「10.5.1　ダンプファイルの出力設定」を参照してください。設定することによって，指定したパスにこれらのダンプファイルが出力されます。

付録

付録A　サポート帳票列項目一覧

［書式定義］画面の基本形式がリストのときと［ジョブネットフロー書式定義］画面で指定できる項目を示します。

項番

指示子

項目名

リスト

ジョブネットフロー

項目詳細

1

unit※1

（基本）ユニット名

○

○ ※2

−

2

unit※1

（基本）許可モード

○

○ ※3

−

3

unit※1

（基本）JP1ユーザー名

○

○ ※3

−

4

unit※1

（基本）JP1資源グループ名

○

○ ※3

−

5

ud※4

（基本）更新日時

○

○ ※3

−

6

Ed※4

（基本）作成日時

○

○ ※3

−

7

−

（基本）備考

○

○ ※3

−

8

ty※5

（属性）ユニット種別

○

○ ※3

記号・日本語

9

cm※5

（属性）コメント

○

○ ※3

−

10

scty※5

（属性）シナリオ専用ユニット定義

○

○ ※3

−

11

op※5

（ジョブグループ）カレンダー運用日

○ ※6

−

記号・日本語

12

cl※5

（ジョブグループ）カレンダー休業日

○ ※6

−

記号・日本語

13

sdd※5

（ジョブグループ）カレンダー基準日

○

−

記号・日本語

14

md※5

（ジョブグループ）カレンダー月区分

○

−

記号・日本語

15

stt※5

（ジョブグループ）カレンダー基準時刻

○

−

−

16

gty※5

（ジョブグループ）グループ種別

○

−

記号・日本語

17

ncl※5

（ジョブグループ）実行順序制御

○

−

記号・日本語

18

ncn※5

（ジョブグループ）ジョブネットコネクタ名

○ ※6

−

−

19

ncs※5

（ジョブグループ）実行順序制御方式

○

−

記号・日本語

20

ncex※5

（ジョブグループ）接続範囲

○

−

記号・日本語

21

nchn※5

（ジョブグループ）接続ホスト名

○

−

−

22

ncsv※5

（ジョブグループ）接続スケジューラーサービス名

○

−

−

23

sd※5

（ジョブネット）実行開始日

○※7

○ ※7 ※8

記号・日本語

24

st※5

（ジョブネット）実行開始時刻

○

○ ※8

記号・日本語

25

sy※5

（ジョブネット）開始遅延時刻

○※7

○ ※7 ※8

記号・日本語

26

ey※5

（ジョブネット）終了遅延時刻

○※7

○ ※7 ※8

記号・日本語

27

ln※5

（ジョブネット）スケジュールのルール番号

○※7

○ ※7 ※8

−

28

cy※5

（ジョブネット）処理サイクル

○

○ ※8

記号・日本語

29

sh※5

（ジョブネット）実行日の振り替え方法

○

○ ※8

記号・日本語

30

shd※5

（ジョブネット）実行振り替えの猶予日数

○

○ ※8

−

31

wt※5

（ジョブネット）イベント待ちを解除する時刻

○

○ ※8

記号・日本語

32

wc※5

（ジョブネット）イベント待ち回数

○

○ ※8

記号・日本語

33

cftd※5

（ジョブネット）起算スケジュール

○※7

○ ※7 ※8

記号・日本語

34

ed※5

（ジョブネット）定義したスケジュールの有効期日

○

○

−

35

rg※5

（ジョブネット）保存世代数

○

○

−

36

pr※5

（ジョブネット）実行優先順位の仮定値<pr>

○

○

−

37

ni※5

（ジョブネット）実行優先順位の仮定値<ni>

○

○

−

38

ha※5

（ジョブネット）保留属性

○

○

記号・日本語

39

ejn※5

（ジョブネット）排他ジョブ名

○

○

−

40

cd※5

（ジョブネット）待ち状態を打ち切る日数

○

○

記号・日本語

41

de※5

（ジョブネット）上位ジョブネットのスケジュールとの依存関係

○

○

記号・日本語

42

ms※5

（ジョブネット）スケジューリング方式

○

○

記号・日本語

43

mp※5

（ジョブネット）実行の多重起動の許可

○

○

記号・日本語

44

jc※5

（ジョブネット）ジョブネット単位のカレンダー情報ジョブグループ

○

○ ※8

−

45

rh※5

（ジョブネット）実行マネージャー名

○

○

−

46

ex※5

（ジョブネット）実行エージェント名

○

○

−

47

ar※5

（ジョブネット）実行順序関係

○

○

記号・日本語

48

fd※5

（ジョブネット）実行所要時間

○

○

−

49

schn※5

（ジョブネット）シナリオマネージャホスト名

○

○

−

50

scnm※5

（ジョブネット）シナリオ名称

○

○ ※8

−

51

scid※5

（ジョブネット）シナリオID

○

○

−

52

ncl※5

（ジョブネット）実行順序制御

○

○

記号・日本語

53

ncn※5

（ジョブネット）ジョブネットコネクタ名

○ ※6

○ ※6

−

54

ncs※5

（ジョブネット）実行順序制御方式

○

○

記号・日本語

55

ncex※5

（ジョブネット）接続範囲

○

○

記号・日本語

56

nchn※5

（ジョブネット）接続ホスト名

○

○

−

57

ncsv※5

（ジョブネット）接続スケジューラーサービス名

○

○

−

58

mm※5

（ジョブネット）待ち合わせ方法

○

○

記号・日本語

59

nmg※5

（ジョブネット）待ち合わせる世代がない場合の動作

○

○

記号・日本語

60

eun※5

（ジョブネット）待ち合わせ対象ユニット名

○

○ ※8

−

61

ega※5

（ジョブネット）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

記号・日本語

62

uem※5

（ジョブネット）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

記号・日本語

63

−

（ジョブネット）ジョブネット内ジョブ数※9

○

○

−

64

mh※5

（マネージャーユニット）マネージャーホスト名

○

−

−

65

mu※5

（マネージャーユニット）マネージャーユニット名

○

−

−

66

te※5

（UNIX/PCジョブ）コマンドテキスト

○

○ ※8

−

67

sc※5

（UNIX/PCジョブ）スクリプトファイル名

○

○ ※8

−

68

prm※5

（UNIX/PCジョブ）パラメーター

○

○ ※8

−

69

wkp※5

（UNIX/PCジョブ）作業パス名

○

○ ※8

−

70

ev※5

（UNIX/PCジョブ）環境変数ファイル名

○

○ ※8

−

71

env※5

（UNIX/PCジョブ）環境変数

○ ※7

○ ※7 ※8

−

72

si※5

（UNIX/PCジョブ）標準入力ファイル名

○

○ ※8

−

73

so※5

（UNIX/PCジョブ）標準出力ファイル名

○

○ ※8

−

74

se※5

（UNIX/PCジョブ）標準エラー出力ファイル名

○

○ ※8

−

75

soa※5

（UNIX/PCジョブ）標準出力ファイル名の追加書きオプション

○

○

記号・日本語

76

sea※5

（UNIX/PCジョブ）標準エラー出力ファイル名の追加書きオプション

○

○

記号・日本語

77

etm※5

（UNIX/PCジョブ）実行打ち切り時間

○

○

−

78

pr※5

（UNIX/PCジョブ）実行優先順位

○

○

−

79

ex※5

（UNIX/PCジョブ）実行エージェント名

○

○

−

80

un※5

（UNIX/PCジョブ）実行ユーザー名

○

○

−

81

jd※5

（UNIX/PCジョブ）終了判定種別

○

○

記号・日本語

82

wth※5

（UNIX/PCジョブ）警告終了のしきい値

○

○

−

83

tho※5

（UNIX/PCジョブ）異常終了のしきい値

○

○

−

84

jdf※5

（UNIX/PCジョブ）終了判定ファイル名

○

○ ※8

−

85

ts1※5

（UNIX/PCジョブ）転送元ファイル名1

○

○ ※8

−

86

td1※5

（UNIX/PCジョブ）転送先ファイル名1

○

○ ※8

−

87

top1※5

（UNIX/PCジョブ）自動削除オプション1

○

○

記号・日本語

88

ts2※5

（UNIX/PCジョブ）転送元ファイル名2

○

○ ※8

−

89

td2※5

（UNIX/PCジョブ）転送先ファイル名2

○

○ ※8

−

90

top2※5

（UNIX/PCジョブ）自動削除オプション2

○

○

記号・日本語

91

ts3※5

（UNIX/PCジョブ）転送元ファイル名3

○

○ ※8

−

92

td3※5

（UNIX/PCジョブ）転送先ファイル名3

○

○ ※8

−

93

top3※5

（UNIX/PCジョブ）自動削除オプション3

○

○

記号・日本語

94

ts4※5

（UNIX/PCジョブ）転送元ファイル名4

○

○ ※8

−

95

td4※5

（UNIX/PCジョブ）転送先ファイル名4

○

○ ※8

−

96

top4※5

（UNIX/PCジョブ）自動削除オプション4

○

○

記号・日本語

97

ha※5

（UNIX/PCジョブ）ジョブ実行保留

○

○

記号・日本語

98

eu※5

（UNIX/PCジョブ）ジョブ実行時のJP1ユーザー

○

○

記号・日本語

99

jty※5

（UNIX/PCジョブ）実行先サービス

○

○

記号・日本語

100

sot※5

（UNIX/PCジョブ）標準出力ファイルの転送有無

○

○

記号・日本語

101

fd※5

（UNIX/PCジョブ）実行所要時間

○

○

−

102

mm※5

（UNIX/PCジョブ）待ち合わせ方法

○

○

記号・日本語

103

nmg※5

（UNIX/PCジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

○

○

記号・日本語

104

eun※5

（UNIX/PCジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

○

○ ※8

−

105

ega※5

（UNIX/PCジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

記号・日本語

106

uem※5

（UNIX/PCジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

記号・日本語

107

abr※5

（UNIX/PCジョブ）異常終了時リトライ

○

○

記号・日本語

108

rjs※5

（UNIX/PCジョブ）自動リトライする終了コードの下限

○

○

−

109

rje※5

（UNIX/PCジョブ）自動リトライする終了コードの上限

○

○

−

110

rec※5

（UNIX/PCジョブ）最大リトライ回数

○

○

−

111

rei※5

（UNIX/PCジョブ）リトライ間隔

○

○

−

112

qu※5

（QUEUEジョブ）キュー名

○

○

−

113

qm※5

（QUEUEジョブ）ホスト名

○

○

−

114

req※5

（QUEUEジョブ）ジョブ名

○

○

−

115

sc※5

（QUEUEジョブ）スクリプトファイル名

○

○ ※8

−

116

prm※5

（QUEUEジョブ）パラメーター

○

○ ※8

−

117

jd※5

（QUEUEジョブ）終了判定種別

○

○

記号・日本語

118

wth※5

（QUEUEジョブ）警告終了のしきい値

○

○

−

119

tho※5

（QUEUEジョブ）異常終了のしきい値

○

○

−

120

ts1※5

（QUEUEジョブ）転送元ファイル名1

○

○ ※8

−

121

td1※5

（QUEUEジョブ）転送先ファイル名1

○

○ ※8

−

122

ts2※5

（QUEUEジョブ）転送元ファイル名2

○

○ ※8

−

123

td2※5

（QUEUEジョブ）転送先ファイル名2

○

○ ※8

−

124

ts3※5

（QUEUEジョブ）転送元ファイル名3

○

○ ※8

−

125

td3※5

（QUEUEジョブ）転送先ファイル名3

○

○ ※8

−

126

ts4※5

（QUEUEジョブ）転送元ファイル名4

○

○ ※8

−

127

td4※5

（QUEUEジョブ）転送先ファイル名4

○

○ ※8

−

128

ha※5

（QUEUEジョブ）ジョブ実行保留

○

○

記号・日本語

129

eu※5

（QUEUEジョブ）ジョブ実行時のJP1ユーザー

○

○

記号・日本語

130

pr※5

（QUEUEジョブ）実行優先順位

○

○

−

131

fd※5

（QUEUEジョブ）実行所要時間

○

○

−

132

mm※5

（QUEUEジョブ）待ち合わせ方法

○

○

記号・日本語

133

nmg※5

（QUEUEジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

○

○

記号・日本語

134

eun※5

（QUEUEジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

○

○ ※8

−

135

ega※5

（QUEUEジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

記号・日本語

136

uem※5

（QUEUEジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

記号・日本語

137

abr※5

（QUEUEジョブ）異常終了時リトライ

○

○

記号・日本語

138

rjs※5

（QUEUEジョブ）自動リトライする終了コードの下限

○

○

−

139

rje※5

（QUEUEジョブ）自動リトライする終了コードの上限

○

○

−

140

rec※5

（QUEUEジョブ）最大リトライ回数

○

○

−

141

rei※5

（QUEUEジョブ）リトライ間隔

○

○

−

142

ej※5

（判定ジョブ）判定条件

○

○

記号・日本語

143

ejc※5

（判定ジョブ）判定終了コード

○

○

−

144

ejf※5

（判定ジョブ）終了判定ファイル名

○

○ ※8

−

145

ha※5

（判定ジョブ）ジョブ実行保留

○

○

記号・日本語

146

ejv※5

（判定ジョブ）変数名

○

○

−

147

ejt※5

（判定ジョブ）判定値（文字列）

○

○ ※8

−

148

eji※5

（判定ジョブ）判定値（数値）

○

○

−

149

ejl※5

（判定ジョブ）下限の判定終了コード

○

○

−

150

ejh※5

（判定ジョブ）上限の判定終了コード

○

○

−

151

ejs※5

（判定ジョブ）変数（数値）の下限の判定値

○

○

−

152

ejg※5

（判定ジョブ）変数（数値）の上限の判定値

○

○

−

153

ejm※5

（判定ジョブ）下限の判定条件

○

○

記号・日本語

154

eju※5

（判定ジョブ）上限の判定条件

○

○

記号・日本語

155

evwid※5

（JP1イベント受信監視ジョブ）イベントID

○

○

−

156

evusr※5

（JP1イベント受信監視ジョブ）イベント発行元ユーザー名

○

○

−

157

evgrp※5

（JP1イベント受信監視ジョブ）イベント発行元グループ名

○

○

−

158

evhst※5

（JP1イベント受信監視ジョブ）イベント発行元ホスト名

○

○

−

159

evipa※5

（JP1イベント受信監視ジョブ）イベント発行元IPアドレス

○

○

−

160

evwms※5

（JP1イベント受信監視ジョブ）メッセージ

○

○ ※8

−

161

evdet※5

（JP1イベント受信監視ジョブ）イベント詳細情報

○

○ ※8

−

162

evwsv※5

（JP1イベント受信監視ジョブ）重大度

○

○

記号・日本語

163

evwfr※5

（JP1イベント受信監視ジョブ）任意の拡張属性名

○

○ ※8

−

164

evtmc※5

（JP1イベント受信監視ジョブ）終了判定条件

○

○ ※8

記号・日本語

165

evuid※5

（JP1イベント受信監視ジョブ）イベント発行元ユーザーID

○

○

−

166

evgid※5

（JP1イベント受信監視ジョブ）イベント発行元グループID

○

○

−

167

evpid※5

（JP1イベント受信監視ジョブ）イベント発行元プロセスID

○

○

−

168

jpoif※5

（JP1イベント受信監視ジョブ）マクロ変数名

○

○ ※8

−

169

etm※5

（JP1イベント受信監視ジョブ）実行打ち切り時間

○

○

−

170

ex※5

（JP1イベント受信監視ジョブ）実行エージェント名

○

○

−

171

ha※5

（JP1イベント受信監視ジョブ）ジョブ実行保留

○

○

記号・日本語

172

eu※5

（JP1イベント受信監視ジョブ）ジョブ実行時のJP1ユーザー

○

○

記号・日本語

173

evesc※5

（JP1イベント受信監視ジョブ）実行前のイベント検索

○

○

−

174

ets※5

（JP1イベント受信監視ジョブ）イベントジョブの打ち切り状態

○

○

記号・日本語

175

fd※5

（JP1イベント受信監視ジョブ）実行所要時間

○

○

−

176

mm※5

（JP1イベント受信監視ジョブ）待ち合わせ方法

○

○

記号・日本語

177

nmg※5

（JP1イベント受信監視ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

○

○

記号・日本語

178

eun※5

（JP1イベント受信監視ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

○

○ ※8

−

179

ega※5

（JP1イベント受信監視ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

記号・日本語

180

uem※5

（JP1イベント受信監視ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

記号・日本語

181

flwf※5

（ファイル監視ジョブ）監視対象ファイル名

○

○

−

182

flwc※5

（ファイル監視ジョブ）監視条件

○

○

記号・日本語

183

flwi※5

（ファイル監視ジョブ）監視間隔

○

○

−

184

jpoif※5

（ファイル監視ジョブ）マクロ変数名

○

○ ※8

−

185

flco※5

（ファイル監視ジョブ）監視開始オプション

○

○

記号・日本語

186

etm※5

（ファイル監視ジョブ）実行打ち切り時間

○

○

−

187

ex※5

（ファイル監視ジョブ）実行エージェント名

○

○

−

188

ha※5

（ファイル監視ジョブ）ジョブ実行保留

○

○

記号・日本語

189

eu※5

（ファイル監視ジョブ）ジョブ実行時のJP1ユーザー

○

○

記号・日本語

190

ets※5

（ファイル監視ジョブ）イベントジョブの打ち切り状態

○

○

記号・日本語

191

fd※5

（ファイル監視ジョブ）実行所要時間

○

○

−

192

mm※5

（ファイル監視ジョブ）待ち合わせ方法

○

○

記号・日本語

193

nmg※5

（ファイル監視ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

○

○

記号・日本語

194

eun※5

（ファイル監視ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

○

○ ※8

−

195

ega※5

（ファイル監視ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

記号・日本語

196

uem※5

（ファイル監視ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

記号・日本語

197

pfm※5

（メール受信監視ジョブ）メール受信定義

○

○

記号・日本語

198

mlprf※5

（メール受信監視ジョブ）プロファイル名

○

○

−

199

mladr※5

（メール受信監視ジョブ）差出人

○

○

−

200

mlsbj※5

（メール受信監視ジョブ）件名

○

○

−

201

mltxt※5

（メール受信監視ジョブ）本文

○

○ ※8

−

202

mlsav※5

（メール受信監視ジョブ）メールの保存

○

○

記号・日本語

203

mllst※5

（メール受信監視ジョブ）メール受信リスト名

○

○

−

204

mlstx※5

（メール受信監視ジョブ）本文保存先ファイル名

○

○

−

205

mlsfd※5

（メール受信監視ジョブ）添付ファイル保存先フォルダ名

○

○

−

206

mlafl※5

（メール受信監視ジョブ）リストファイル名

○

○

−

207

jpoif※5

（メール受信監視ジョブ）マクロ変数名

○

○ ※8

−

208

etm※5

（メール受信監視ジョブ）実行打ち切り時間

○

○

−

209

ex※5

（メール受信監視ジョブ）実行エージェント名

○

○

−

210

ha※5

（メール受信監視ジョブ）ジョブ実行保留

○

○

記号・日本語

211

eu※5

（メール受信監視ジョブ）ジョブ実行時のJP1ユーザー

○

○

記号・日本語

212

ets※5

（メール受信監視ジョブ）イベントジョブの打ち切り状態

○

○

記号・日本語

213

fd※5

（メール受信監視ジョブ）実行所要時間

○

○

−

214

mm※5

（メール受信監視ジョブ）待ち合わせ方法

○

○

記号・日本語

215

nmg※5

（メール受信監視ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

○

○

記号・日本語

216

eun※5

（メール受信監視ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

○

○ ※8

−

217

ega※5

（メール受信監視ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

記号・日本語

218

uem※5

（メール受信監視ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

記号・日本語

219

mqcor※5

（メッセージキュー受信監視ジョブ）相関識別子

○

○

−

220

mqque※5

（メッセージキュー受信監視ジョブ）メッセージ受信キュー名

○

○

−

221

mqdsc※5

（メッセージキュー受信監視ジョブ）メッセージ識別子

○

○

−

222

mqmdl※5

（メッセージキュー受信監視ジョブ）モデルキュー名

○

○

−

223

mqsfn※5

（メッセージキュー受信監視ジョブ）メッセージ格納ファイル名

○

○

−

224

jpoif※5

（メッセージキュー受信監視ジョブ）マクロ変数名

○

○ ※8

−

225

etm※5

（メッセージキュー受信監視ジョブ）実行打ち切り時間

○

○

−

226

ex※5

（メッセージキュー受信監視ジョブ）実行エージェント名

○

○

−

227

ha※5

（メッセージキュー受信監視ジョブ）ジョブ実行保留

○

○

記号・日本語

228

eu※5

（メッセージキュー受信監視ジョブ）ジョブ実行時のJP1ユーザー

○

○

記号・日本語

229

ets※5

（メッセージキュー受信監視ジョブ）イベントジョブの打ち切り状態

○

○

記号・日本語

230

fd※5

（メッセージキュー受信監視ジョブ）実行所要時間

○

○

−

231

mm※5

（メッセージキュー受信監視ジョブ）待ち合わせ方法

○

○

記号・日本語

232

nmg※5

（メッセージキュー受信監視ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

○

○

記号・日本語

233

eun※5

（メッセージキュー受信監視ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

○

○ ※8

−

234

ega※5

（メッセージキュー受信監視ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

記号・日本語

235

uem※5

（メッセージキュー受信監視ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

記号・日本語

236

msqpt※5

（MSMQ受信監視ジョブ）キューパス名

○

○ ※8

−

237

msrer※5

（MSMQ受信監視ジョブ）相関関係

○

○

−

238

mslbl※5

（MSMQ受信監視ジョブ）メッセージラベル

○

○

−

239

msapl※5

（MSMQ受信監視ジョブ）アプリケーション情報

○

○

−

240

mssvf※5

（MSMQ受信監視ジョブ）メッセージ格納ファイル名

○

○

−

241

jpoif※5

（MSMQ受信監視ジョブ）マクロ変数名

○

○ ※8

−

242

etm※5

（MSMQ受信監視ジョブ）実行打ち切り時間

○

○

−

243

ex※5

（MSMQ受信監視ジョブ）実行エージェント名

○

○

−

244

ha※5

（MSMQ受信監視ジョブ）ジョブ実行保留

○

○

記号・日本語

245

eu※5

（MSMQ受信監視ジョブ）ジョブ実行時のJP1ユーザー

○

○

記号・日本語

246

ets※5

（MSMQ受信監視ジョブ）イベントジョブの打ち切り状態

○

○

記号・日本語

247

fd※5

（MSMQ受信監視ジョブ）実行所要時間

○

○

−

248

mm※5

（MSMQ受信監視ジョブ）待ち合わせ方法

○

○

記号・日本語

249

nmg※5

（MSMQ受信監視ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

○

○

記号・日本語

250

eun※5

（MSMQ受信監視ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

○

○ ※8

−

251

ega※5

（MSMQ受信監視ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

記号・日本語

252

uem※5

（MSMQ受信監視ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

記号・日本語

253

lftpd※5

（ログファイル監視ジョブ）トラップデータ

○

○ ※8

−

254

lffnm※5

（ログファイル監視ジョブ）ログファイル名

○

○

−

255

lfdft※5

（ログファイル監視ジョブ）出力形式

○

○

記号・日本語

256

lfrft※5

（ログファイル監視ジョブ）レコード形式

○

○

記号・日本語

257

lfhds※5

（ログファイル監視ジョブ）ヘッダー

○

○

記号・日本語

258

lfmks※5

（ログファイル監視ジョブ）ログ情報以外のデータ

○

○ ※8

−

259

lfsiv※5

（ログファイル監視ジョブ）ファイル監視間隔

○

○

−

260

lfmxl※5

（ログファイル監視ジョブ）イベントデータ最大長

○

○

−

261

lfsrc※5

（ログファイル監視ジョブ）検索開始オプション

○

○

記号・日本語

262

lfcre※5

（ログファイル監視ジョブ）ファイル作成待ちオプション

○

○

記号・日本語

263

jpoif※5

（ログファイル監視ジョブ）マクロ変数名

○

○ ※8

−

264

etm※5

（ログファイル監視ジョブ）実行打ち切り時間

○

○

−

265

ex※5

（ログファイル監視ジョブ）実行エージェント名

○

○

−

266

ha※5

（ログファイル監視ジョブ）ジョブ実行保留

○

○

記号・日本語

267

eu※5

（ログファイル監視ジョブ）ジョブ実行時のJP1ユーザー

○

○

記号・日本語

268

ets※5

（ログファイル監視ジョブ）イベントジョブの打ち切り状態

○

○

記号・日本語

269

fd※5

（ログファイル監視ジョブ）実行所要時間

○

○

−

270

mm※5

（ログファイル監視ジョブ）待ち合わせ方法

○

○

記号・日本語

271

nmg※5

（ログファイル監視ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

○

○

記号・日本語

272

eun※5

（ログファイル監視ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

○

○ ※8

−

273

ega※5

（ログファイル監視ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

記号・日本語

274

uem※5

（ログファイル監視ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

記号・日本語

275

ntlgt※5

（Windowsイベントログ監視ジョブ）ログ種別

○

○

記号・日本語

276

ntevt※5

（Windowsイベントログ監視ジョブ）イベント種類

○

○

記号・日本語

277

ntnsr※5

（Windowsイベントログ監視ジョブ）ソースの判定条件

○

○

記号・日本語

278

ntsrc※5

（Windowsイベントログ監視ジョブ）ソース

○

○

−

279

ntncl※5

（Windowsイベントログ監視ジョブ）イベント分類の判定条件

○

○

記号・日本語

280

ntcls※5

（Windowsイベントログ監視ジョブ）分類

○

○

−

281

ntnei※5

（Windowsイベントログ監視ジョブ）イベントIDの判定条件

○

○

記号・日本語

282

nteid※5

（Windowsイベントログ監視ジョブ）イベントID

○

○

−

283

ntdis※5

（Windowsイベントログ監視ジョブ）説明

○

○ ※8

−

284

jpoif※5

（Windowsイベントログ監視ジョブ）マクロ変数名

○

○ ※8

−

285

etm※5

（Windowsイベントログ監視ジョブ）実行打ち切り時間

○

○

−

286

ex※5

（Windowsイベントログ監視ジョブ）実行エージェント名

○

○

−

287

ha※5

（Windowsイベントログ監視ジョブ）ジョブ実行保留

○

○

記号・日本語

288

eu※5

（Windowsイベントログ監視ジョブ）ジョブ実行時のJP1ユーザー

○

○

記号・日本語

289

ets※5

（Windowsイベントログ監視ジョブ）イベントジョブの打ち切り状態

○

○

記号・日本語

290

fd※5

（Windowsイベントログ監視ジョブ）実行所要時間

○

○

−

291

mm※5

（Windowsイベントログ監視ジョブ）待ち合わせ方法

○

○

記号・日本語

292

nmg※5

（Windowsイベントログ監視ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

○

○

記号・日本語

293

eun※5

（Windowsイベントログ監視ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

○

○ ※8

−

294

ega※5

（Windowsイベントログ監視ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

記号・日本語

295

uem※5

（Windowsイベントログ監視ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

記号・日本語

296

ntolg※5

（Windowsイベントログ監視ジョブ）任意のログ種別

○

○

−

297

tmitv※5

（実行間隔制御ジョブ）待ち時間

○

○

−

298

jpoif※5

（実行間隔制御ジョブ）マクロ変数名

○

○ ※8

−

299

etm※5

（実行間隔制御ジョブ）実行打ち切り時間

○

○

−

300

ex※5

（実行間隔制御ジョブ）実行エージェント名

○

○

−

301

ha※5

（実行間隔制御ジョブ）ジョブ実行保留

○

○

記号・日本語

302

eu※5

（実行間隔制御ジョブ）ジョブ実行時のJP1ユーザー

○

○

記号・日本語

303

ets※5

（実行間隔制御ジョブ）イベントジョブの打ち切り状態

○

○

記号・日本語

304

fd※5

（実行間隔制御ジョブ）実行所要時間

○

○

−

305

mm※5

（実行間隔制御ジョブ）待ち合わせ方法

○

○

記号・日本語

306

nmg※5

（実行間隔制御ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

○

○

記号・日本語

307

eun※5

（実行間隔制御ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

○

○ ※8

−

308

ega※5

（実行間隔制御ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

記号・日本語

309

uem※5

（実行間隔制御ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

記号・日本語

310

etn※5

（実行間隔制御ジョブ）開始直後に満了

○

○

記号・日本語

311

evsid※5

（JP1イベント送信ジョブ）イベントID

○

○

−

312

evhst※5

（JP1イベント送信ジョブ）イベント送信先ホスト名

○

○

−

313

evsms※5

（JP1イベント送信ジョブ）メッセージ

○

○ ※8

−

314

evssv※5

（JP1イベント送信ジョブ）重大度

○

○

記号・日本語

315

evsfr※5

（JP1イベント送信ジョブ）拡張属性名

○

○

−

316

pfm※5

（JP1イベント送信ジョブ）プラットホーム種別

○

○

記号・日本語

317

etm※5

（JP1イベント送信ジョブ）実行打ち切り時間

○

○

−

318

ex※5

（JP1イベント送信ジョブ）実行エージェント名

○

○

−

319

ha※5

（JP1イベント送信ジョブ）ジョブ実行保留

○

○

記号・日本語

320

eu※5

（JP1イベント送信ジョブ）ジョブ実行時のJP1ユーザー

○

○

記号・日本語

321

evsrt※5

（JP1イベント送信ジョブ）イベントの到達確認

○

○

記号・日本語

322

evspl※5

（JP1イベント送信ジョブ）確認間隔

○

○

−

323

evsrc※5

（JP1イベント送信ジョブ）確認回数

○

○

−

324

jty※5

（JP1イベント送信ジョブ）実行先サービス

○

○

記号・日本語

325

fd※5

（JP1イベント送信ジョブ）実行所要時間

○

○

−

326

mm※5

（JP1イベント送信ジョブ）待ち合わせ方法

○

○

記号・日本語

327

nmg※5

（JP1イベント送信ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

○

○

記号・日本語

328

eun※5

（JP1イベント送信ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

○

○ ※8

−

329

ega※5

（JP1イベント送信ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

記号・日本語

330

uem※5

（JP1イベント送信ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

記号・日本語

331

mlad※5r

（メール送信ジョブ）送信先のメールアドレス

○※7

○ ※7 ※8

記号・日本語

332

mlprf※5

（メール送信ジョブ）プロファイル名

○

○

−

333

mlsbj※5

（メール送信ジョブ）件名

○

○

−

334

mltxt※5

（メール送信ジョブ）本文

○

○ ※8

−

335

mlftx※5

（メール送信ジョブ）本文ファイル名

○

○

−

336

mlatf※5

（メール送信ジョブ）添付ファイル名

○※7

○ ※7 ※8

−

337

mlafl※5

（メール送信ジョブ）添付ファイルリスト名

○

○

−

338

pfm※5

（メール送信ジョブ）プラットホーム種別

○

○

記号・日本語

339

etm※5

（メール送信ジョブ）実行打ち切り時間

○

○

−

340

ex※5

（メール送信ジョブ）実行エージェント名

○

○

−

341

ha※5

（メール送信ジョブ）ジョブ実行保留

○

○

記号・日本語

342

eu※5

（メール送信ジョブ）ジョブ実行時のJP1ユーザー

○

○

記号・日本語

343

jty※5

（メール送信ジョブ）実行先サービス

○

○

記号・日本語

344

fd※5

（メール送信ジョブ）実行所要時間

○

○

−

345

mm※5

（メール送信ジョブ）待ち合わせ方法

○

○

記号・日本語

346

nmg※5

（メール送信ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

○

○

記号・日本語

347

eun※5

（メール送信ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

○

○ ※8

−

348

ega※5

（メール送信ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

記号・日本語

349

uem※5

（メール送信ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

記号・日本語

350

mqque※5

（メッセージキュー送信ジョブ）キュー名

○

○

−

351

mqcor※5

（メッセージキュー送信ジョブ）相関識別子

○

○

−

352

mqdsc※5

（メッセージキュー送信ジョブ）メッセージ識別子

○

○

−

353

mqprm※5

（メッセージキュー送信ジョブ）永続性

○

○

記号・日本語

354

mqmgr※5

（メッセージキュー送信ジョブ）キューマネージャー名

○

○

−

355

mqmdl※5

（メッセージキュー送信ジョブ）モデルキュー名

○

○

−

356

mqpgm※5

（メッセージキュー送信ジョブ）接続キュー管理プログラム名

○

○

−

357

mqmfn※5

（メッセージキュー送信ジョブ）フォーマット名

○

○

−

358

mqmdn※5

（メッセージキュー送信ジョブ）メッセージデータファイル名

○

○

−

359

mqhld※5

（メッセージキュー送信ジョブ）保持時間

○

○

−

360

mqpri※5

（メッセージキュー送信ジョブ）優先度

○

○

−

361

mqeqn※5

（メッセージキュー送信ジョブ）デッドレターキュー名

○

○

−

362

pfm※5

（メッセージキュー送信ジョブ）プラットホーム種別

○

○

記号・日本語

363

etm※5

（メッセージキュー送信ジョブ）実行打ち切り時間

○

○

−

364

ex※5

（メッセージキュー送信ジョブ）実行エージェント名

○

○

−

365

ha※5

（メッセージキュー送信ジョブ）ジョブ実行保留

○

○

記号・日本語

366

eu※5

（メッセージキュー送信ジョブ）ジョブ実行時のJP1ユーザー

○

○

記号・日本語

367

jty※5

（メッセージキュー送信ジョブ）実行先サービス

○

○

記号・日本語

368

fd※5

（メッセージキュー送信ジョブ）実行所要時間

○

○

−

369

mm※5

（メッセージキュー送信ジョブ）待ち合わせ方法

○

○

記号・日本語

370

nmg※5

（メッセージキュー送信ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

○

○

記号・日本語

371

eun※5

（メッセージキュー送信ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

○

○ ※8

−

372

ega※5

（メッセージキュー送信ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

記号・日本語

373

uem※5

（メッセージキュー送信ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

記号・日本語

374

msqpt※5

（MSMQ送信ジョブ）送信先キューパス名

○

○ ※8

−

375

msqlb※5

（MSMQ送信ジョブ）送信先キューラベル名

○

○

−

376

msrer※5

（MSMQ送信ジョブ）相互関係

○

○

−

377

mslmt※5

（MSMQ送信ジョブ）配信制限時間

○

○

−

378

mshld※5

（MSMQ送信ジョブ）送信メッセージ保持時間

○

○

−

379

msmod※5

（MSMQ送信ジョブ）配信モード

○

○

記号・日本語

380

mspri※5

（MSMQ送信ジョブ）優先順位

○

○

−

381

msjnl※5

（MSMQ送信ジョブ）メッセージのジャーナルキューへの格納

○

○

記号・日本語

382

msunr※5

（MSMQ送信ジョブ）メッセージの配信不能キューへの格納指定

○

○

記号・日本語

383

mstfn※5

（MSMQ送信ジョブ）本文ファイル名

○

○ ※8

−

384

msttp※5

（MSMQ送信ジョブ）本文タイプ

○

○

−

385

mslbl※5

（MSMQ送信ジョブ）メッセージラベル

○

○

−

386

msapl※5

（MSMQ送信ジョブ）アプリケーション情報

○

○

−

387

etm※5

（MSMQ送信ジョブ）実行打ち切り時間

○

○

−

388

ex※5

（MSMQ送信ジョブ）実行エージェント名

○

○

−

389

ha※5

（MSMQ送信ジョブ）ジョブ実行保留

○

○

記号・日本語

390

eu※5

（MSMQ送信ジョブ）ジョブ実行時のJP1ユーザー

○

○

記号・日本語

391

jty※5

（MSMQ送信ジョブ）実行先サービス

○

○

記号・日本語

392

fd※5

（MSMQ送信ジョブ）実行所要時間

○

○

−

393

mm※5

（MSMQ送信ジョブ）待ち合わせ方法

○

○

記号・日本語

394

nmg※5

（MSMQ送信ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

○

○

記号・日本語

395

eun※5

（MSMQ送信ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

○

○ ※8

−

396

ega※5

（MSMQ送信ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

記号・日本語

397

uem※5

（MSMQ送信ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

記号・日本語

398

cmsts※5

（JP1/Cm2状態通知ジョブ）通知する状態

○

○

記号・日本語

399

cmaif※5

（JP1/Cm2状態通知ジョブ）付加情報

○

○

−

400

pfm※5

（JP1/Cm2状態通知ジョブ）プラットホーム種別

○

○

記号・日本語

401

etm※5

（JP1/Cm2状態通知ジョブ）実行打ち切り時間

○

○

−

402

ex※5

（JP1/Cm2状態通知ジョブ）実行エージェント名

○

○

−

403

ha※5

（JP1/Cm2状態通知ジョブ）ジョブ実行保留

○

○

記号・日本語

404

eu※5

（JP1/Cm2状態通知ジョブ）ジョブ実行時のJP1ユーザー

○

○

記号・日本語

405

jty※5

（JP1/Cm2状態通知ジョブ）実行先サービス

○

○

記号・日本語

406

fd※5

（JP1/Cm2状態通知ジョブ）実行所要時間

○

○

−

407

mm※5

（JP1/Cm2状態通知ジョブ）待ち合わせ方法

○

○

記号・日本語

408

nmg※5

（JP1/Cm2状態通知ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

○

○

記号・日本語

409

eun※5

（JP1/Cm2状態通知ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

○

○ ※8

−

410

ega※5

（JP1/Cm2状態通知ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

記号・日本語

411

uem※5

（JP1/Cm2状態通知ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

記号・日本語

412

pwlt※5

（ローカル電源制御ジョブ）実行種別

○

○

記号・日本語

413

pwlf※5

（ローカル電源制御ジョブ）終了要求種別

○

○

記号・日本語

414

pfm※5

（ローカル電源制御ジョブ）プラットホーム種別

○

○

記号・日本語

415

etm※5

（ローカル電源制御ジョブ）実行打ち切り時間

○

○

−

416

ex※5

（ローカル電源制御ジョブ）実行エージェント名

○

○

−

417

ha※5

（ローカル電源制御ジョブ）ジョブ実行保留

○

○

記号・日本語

418

eu※5

（ローカル電源制御ジョブ）ジョブ実行時のJP1ユーザー

○

○

記号・日本語

419

jty※5

（ローカル電源制御ジョブ）実行先サービス

○

○

記号・日本語

420

fd※5

（ローカル電源制御ジョブ）実行所要時間

○

○

−

421

mm※5

（ローカル電源制御ジョブ）待ち合わせ方法

○

○

記号・日本語

422

nmg※5

（ローカル電源制御ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

○

○

記号・日本語

423

eun※5

（ローカル電源制御ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

○

○ ※8

−

424

ega※5

（ローカル電源制御ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

記号・日本語

425

uem※5

（ローカル電源制御ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

記号・日本語

426

pwrh※5

（リモート電源制御ジョブ）対象ホスト名

○

○

−

427

pwrf※5

（リモート電源制御ジョブ）要求種別

○

○

記号・日本語

428

pwrn※5

（リモート電源制御ジョブ）次回電源投入時刻

○

○

記号・日本語

429

pwrr※5

（リモート電源制御ジョブ）再起動可否

○

○

記号・日本語

430

pwrw※5

（リモート電源制御ジョブ）シャットダウン可否

○

○

記号・日本語

431

pwrp※5

（リモート電源制御ジョブ）対象ホストのプラットホーム種別

○

○

記号・日本語

432

pfm※5

（リモート電源制御ジョブ）プラットホーム種別

○

○

記号・日本語

433

etm※5

（リモート電源制御ジョブ）実行打ち切り時間

○

○

−

434

ex※5

（リモート電源制御ジョブ）実行エージェント名

○

○

−

435

ha※5

（リモート電源制御ジョブ）ジョブ実行保留

○

○

記号・日本語

436

eu※5

（リモート電源制御ジョブ）ジョブ実行時のJP1ユーザー

○

○

記号・日本語

437

jty※5

（リモート電源制御ジョブ）実行先サービス

○

○

記号・日本語

438

fd※5

（リモート電源制御ジョブ）実行所要時間

○

○

−

439

mm※5

（リモート電源制御ジョブ）待ち合わせ方法

○

○

記号・日本語

440

nmg※5

（リモート電源制御ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

○

○

記号・日本語

441

eun※5

（リモート電源制御ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

○

○ ※8

−

442

ega※5

（リモート電源制御ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

記号・日本語

443

uem※5

（リモート電源制御ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

記号・日本語

444

cty※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）カスタムジョブクラス名

○

○

−

445

te※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）コマンドテキスト

○

○ ※8

−

446

sc※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）スクリプトファイル名

○

○ ※8

−

447

prm※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）パラメーター

○

○ ※8

−

448

env※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）環境変数

○※7

○ ※7 ※8

−

449

si※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）標準入力ファイル名

○

○ ※8

−

450

so※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）標準出力ファイル名

○

○ ※8

−

451

se※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）標準エラー出力ファイル名

○

○ ※8

−

452

etm※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）実行打ち切り時間

○

○

−

453

pr※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）実行優先順位

○

○

−

454

ex※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）実行エージェント名

○

○

−

455

un※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）実行ユーザー名

○

○

−

456

jd※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）終了判定種別

○

○

記号・日本語

457

wth※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）警告終了のしきい値

○

○

−

458

tho※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）異常終了のしきい値

○

○

−

459

jdf※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）終了判定ファイル名

○

○ ※8

−

460

ha※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）実行保留

○

○

記号・日本語

461

eu※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）実行時のJP1ユーザー

○

○

記号・日本語

462

wkp※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）作業用パス名

○

○ ※8

−

463

ev※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）環境変数ファイル名

○

○ ※8

−

464

soa※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）標準出力ファイル名の追加書きオプション

○

○

記号・日本語

465

sea※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）標準エラー出力ファイル名の追加書きオプション

○

○

記号・日本語

466

ts1※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）転送元ファイル名1

○

○ ※8

−

467

td1※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）転送先ファイル名1

○

○ ※8

−

468

top1※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）自動削除オプション1

○

○

記号・日本語

469

ts2※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）転送元ファイル名2

○

○ ※8

−

470

td2※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）転送先ファイル名2

○

○ ※8

−

471

top2※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）自動削除オプション2

○

○

記号・日本語

472

ts3※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）転送元ファイル名3

○

○ ※8

−

473

td3※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）転送先ファイル名3

○

○ ※8

−

474

top3※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）自動削除オプション3

○

○

記号・日本語

475

ts4※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）転送元ファイル名4

○

○ ※8

−

476

td4※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）転送先ファイル名4

○

○ ※8

−

477

top4※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）自動削除オプション4

○

○

記号・日本語

478

fd※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）実行所要時間

○

○

−

479

mm※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）待ち合わせ方法

○

○

記号・日本語

480

nmg※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

○

○

記号・日本語

481

eun※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

○

○ ※8

−

482

ega※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

記号・日本語

483

uem※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

記号・日本語

484

abr※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）異常終了時リトライ

○

○

記号・日本語

485

rjs※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）自動リトライする終了コードの下限

○

○

−

486

rje※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）自動リトライする終了コードの上限

○

○

−

487

rec※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）最大リトライ回数

○

○

−

488

rei※5

（UNIX/PCカスタムジョブ）リトライ間隔

○

○

−

489

cond※5

（起動条件）起動条件の接続種別

○

−

記号・日本語

490

ab※5

（起動条件）起動条件付きジョブネット異常終了後の動作

○

−

記号・日本語

491

mcs※5

（起動条件）監視世代の多重起動

○

−

記号・日本語

492

cgs※5

（起動条件）起動条件成立した実行世代の滞留

○

−

記号・日本語

493

hlln※5

（ホストリンクジョブネット）リンク先ネットグループ名

○

○

−

494

hlsp※5

（ホストリンクジョブネット）開始点

○

○

記号・日本語

495

hlsh※5

（ホストリンクジョブネット）開始点のメインフレームジョブネット名

○

○

−

496

hlep※5

（ホストリンクジョブネット）終了点

○

○

記号・日本語

497

hleh※5

（ホストリンクジョブネット）終了点のメインフレームジョブネット名

○

○

−

498

ncr※5

（ジョブネットコネクタ）接続先のジョブネット名

○ ※6

○ ※6

−

499

ncex※5

（ジョブネットコネクタ）接続範囲

○

○

記号・日本語

500

nchn※5

（ジョブネットコネクタ）接続ホスト名

○

○

−

501

ncsv※5

（ジョブネットコネクタ）接続スケジューラーサービス名

○

○

−

502

mm※5

（ジョブネットコネクタ）待ち合わせ方法

○

○

記号・日本語

503

nmg※5

（ジョブネットコネクタ）待ち合わせる世代がない場合の動作

○

○

記号・日本語

504

eun※5

（ジョブネットコネクタ）待ち合わせ対象ユニット名

○

○ ※8

−

505

ega※5

（ジョブネットコネクタ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

記号・日本語

506

uem※5

（ジョブネットコネクタ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

記号・日本語

507

J※10

（ajsshow）ジョブネット完全名，またはジョブ完全名

○ ※6

○※3

−

508

j※10

（ajsshow）ジョブネット名，またはジョブ名

○

○※3

−

509

A※10

（ajsshow）AJSPATH

○ ※6

○※3

−

510

T※10

（ajsshow）ジョブネットワーク要素種別

○※6 ※7

○※3

記号・日本語

511

C※10

（ajsshow）ジョブネット，またはジョブの状態

○※7

○※3

−

512

U※10

（ajsshow）ジョブネットの登録ユーザー名

○※7

○※3

−

513

D※10

（ajsshow）ジョブネットの登録日時

○※7

○※3

−

514

L※10

（ajsshow）最上位ジョブネットを0としたネスト数

○

○※3

−

515

p※10

（ajsshow）次回実行予定の有無

○※7

○※3

−

516

P※10

（ajsshow）次回実行予定日時

○※7

○※3

−

517

M※10

（ajsshow）次回実行方法

○※7

○※3

−

518

R※10

（ajsshow）戻り値，またはシグナルコード

○

○※3

−

519

S※10

（ajsshow）実行開始日時

○※7

○※3

−

520

s※10

（ajsshow）実行開始日時（秒）

○※7

○※3

−

521

K※10

（ajsshow）再実行開始日時

○※7

○※3

−

522

k※10

（ajsshow）再実行開始日時（秒）

○※7

○※3

−

523

E※10

（ajsshow）実行終了日時

○※7

○※3

−

524

e※10

（ajsshow）実行終了日時（秒）

○※7

○※3

−

525

V※10

（ajsshow）他のホストでのジョブの実行開始日時

○※7

○※3

−

526

Q※10

（ajsshow）他のホストでのジョブの実行終了日時

○※7

○※3

−

527

W※10

（ajsshow）$LANG値

○※7

○※3

−

528

Z※10

（ajsshow）$TZ値

○ ※6 ※7

○※3

−

529

G※10

（ajsshow）世代番号

○

○※3

−

530

N※10

（ajsshow）実行優先順位

○※7

○※3

−

531

H※10

（ajsshow）実行エージェント名

○ ※6 ※7

○※3

−

532

I※10

（ajsshow）ジョブ番号

○※7

○※3

−

533

Y※10

（ajsshow）正常終了したジョブネット，またはジョブの回数

○※7

○※3

−

534

B※10

（ajsshow）処理サイクルの計算から求めた実行開始予定日時

○※7

○※3

−

535

b※10

（ajsshow）処理サイクルの計算から求めた実行開始予定日時（秒）

○※7

○※3

−

536

a※10

（ajsshow）実行所要時間の推定値

○※7

○※3

−

537

O※10

（ajsshow）処理サイクルの計算から求めた実行終了予定日時

○※7

○※3

−

538

o※10

（ajsshow）処理サイクルの計算から求めた実行終了予定日時（秒）

○※7

○※3

−

539

v※10

（ajsshow）予実績情報の出力対象期間の開始日時

○※7

○※3

−

540

w※10

（ajsshow）予実績情報の出力対象期間の終了日時

○※7

○※3

−

541

F※10

（ajsshow）次回実行予定の保留属性

○※7

○※3

−

542

i※10

（ajsshow）実行登録方法の種別

○※7

○※3

−

543

l※10

（ajsshow）登録番号

○※7

○※3

−

544

r※10

（ajsshow）標準エラー出力ファイル名

○ ※6 ※7

○※3

−

545

d※10

（ajsshow）遅延状態

○※7

○※3

−

546

#※10

（ajsshow）実行ID

○※7

○※3

−

547

x※10

（ajsshow）現在日

○※7

○※3

−

548

X※10

（ajsshow）現在時刻

○※7

○※3

−

549

m※10

（ajsshow）起動条件の有効実行時刻

○※7

○※3

−

550

q※10

（ajsshow）起動条件の有効実行回数

○※7

○※3

−

551

SP※10

（ajsshow）サスペンド状態の有無

○※7

○※3

−

552

OP※10

（ajsshow）ジョブネットの実行日

○※7

○※3

−

553

St※10

（ajsshow）ジョブネットまたはジョブの，実際の実行開始日時

○※7

○※3

−

554

st※10

（ajsshow）ジョブネットまたはジョブの，実際の実行開始日時（秒）

○※7

○※3

−

555

Pt※10

（ajsshow）ジョブネットの実行開始日時

○※7

○※3

−

556

Jm※10

（ajsshow）ジョブネット完全名，またはジョブ完全名（プランニンググループの場合，ルートジョブネットを省略）

○ ※6 ※7

○※3

−

557

Am※10

（ajsshow）AJSPATH（プランニンググループの場合，ルートジョブネットを省略）

○ ※6 ※7

○※3

−

558

Ed※10

（ajsshow）スケジューラーサービスの起動時に予定時刻が超過した場合の実行抑止

○※7

○※3

−

559

ab※10

（ajsshow）異常終了したジョブを開始してから，ルートジョブネットが終了するまでの実行所要時間の推定値

○※7

○※3

−

560

an※10

（ajsshow）異常終了したジョブの次のユニットを開始してから，ルートジョブネットが終了するまでの実行所要時間の推定値

○※7

○※3

−

561

FG※10

（ajsshow）未来世代数

○※7

○※3

−

562

ds※10

（ajsshow）開始遅延の監視日時

○※7

○※3

−

563

de※10

（ajsshow）終了遅延の監視日時

○※7

○※3

−

564

Ft※10

（ajsshow）保留属性

○※7

○※3

−

565

MV※10

（ajsshow）マクロ変数と引継ぎ情報

○ ※6 ※7

○※3

−

566

CI※10

（ajsshow）接続相手の実行ID

○

○※3

−

567

RI※10

（ajsshow）リリースID

○

○※3

−

568

PW※10

（ajsshow）待ち合わせ条件の不成立の有無

○

○※3

記号・日本語

569

RY※10

（ajsshow）リトライ実行回数

○

○※3

−

570

RC※10

（ajsshow）リトライ状態

○

○※3

−

571

RS※10

（ajsshow）リトライ登録日時

○

○※3

−

572

Rs※10

（ajsshow）リトライ登録日時（秒）

○

○※3

−

573

RT※10

（ajsshow）リトライ開始日時

○

○※3

−

574

Rt※10

（ajsshow）リトライ開始日時（秒）

○

○※3

−

（凡例）

○：サポートあり

×：サポートなし

−：該当しない

注※1

JP1/AJSのユニット属性パラメーターと同一です。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 コマンドリファレンス」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2」のユニット定義ファイルの記述形式の説明を参照してください。

注※2

［ジョブネットフロー書式定義］画面での選択肢はなく，デフォルトの表示項目です。非表示にはできません。

注※3

［ジョブネットフロー書式定義］画面では，ユニット種別ごとの選択項目となります。

注※4

JP1/AJSのajsprintコマンドの-fオプションで指定するフォーマット指示子と同一です。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 コマンドリファレンス」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1」のajsprintコマンドの説明を参照してください。

注※5

JP1/AJSのajsprintコマンドの-aオプションで出力されるユニット定義情報のパラメーターと同一です。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 コマンドリファレンス」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1」のajsprintコマンドの説明を参照してください。

注※6

リスト形式での帳票出力時に，表示できる最大文字列長（〜32,000バイト）を超える場合があります。

注※7

リスト形式での帳票出力時，およびジョブネットフロー出力時に，表示できる１データの最大文字列長（〜4,000バイト）を超える場合があります。その場合，該当データは「×（文字が多すぎるため表示できません。）」と出力されます。

注※8

ジョブネットフロー出力時に，Microsoft Excelのセルに表示できる最大文字列長（〜255バイト）を超える場合があります。その場合，エクセルのセル上ではデータが「#####」と表示されます。

注※9

ジョブネットの直下にあるジョブの個数を表示します。ジョブグループ，ジョブネット，起動条件，ホストリンクジョブネット，およびジョブネットコネクタの個数は含まれません。

マネージャジョブネットの場合は，ほかのJP1/AJS2 - ManagerホストおよびJP1/AJS3 - Managerホストの情報を収集できないため，直下にあるジョブの個数を表示できません。

注※10

JP1/AJSのajsshowコマンドの-iオプションで指定するフォーマット指示子（「%」を省く）と同一です。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 コマンドリファレンス」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1」のajsshowコマンドの説明を参照してください。

＜備考＞

「（ジョブネット）スケジュールのルール番号」は，ルール番号とリンク番号が同一の場合は設定内容を出力しません。

「（基本）作成日時」では，JP1/AJSをインストールした時に自動的に作成されたルートジョブグループ（AJSROOT1）の作成日は，インストールイメージに含まれているDBが作成された日付となるのでご注意ください。

表中の「項目詳細」の「記号・日本語」とは，JP1/AJSのajsprintコマンドおよびajsshowコマンドで出力される情報のコード（記号），およびその意味（日本語）を表します。ajsprintコマンドおよびajsshowコマンドで出力される情報の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 コマンドリファレンス」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1」の定義情報の形式およびパラメーターの説明を参照してください。

このバージョンでサポートしていないユニット種別は，書式定義で列項目の表示形式に日本語を選択していても，記号が表示されます。

該当データがない場合，または列項目の出力対象になっていないユニット種別の場合は，空白，「-」（ハイフン），「***」（アスタリスク）などが表示されます。列項目の出力対象のユニット種別については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 コマンドリファレンス」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1」のajsprintコマンドおよびajsshowコマンドの説明を参照してください。

付録B　月次／日次帳票の列項目一覧

［書式定義］画面の基本形式が月次，日次のときに指定できる列項目を示します。

項番

列項目名

列項目詳細

1

（月次）予定

記号・記号（時刻）

2

（月次）結果

記号・記号（時刻）・（時刻）詳細

3

（日次）予定

記号・記号（時刻）

4

（日次）結果

記号・記号（時刻）・（時刻）詳細

注意事項

ジョブ運用情報の収集期間に含まれる実行済みジョブの情報については，月次／日次予定帳票ではジョブの実績が予定と表示されます。

付録C　月次／日次帳票の表記記号一覧

基本形式が月次予定および日次予定で，列項目詳細を「記号」または「記号（時刻）」にした場合，［環境設定］画面での設定によって次に示す表記記号を表示します。

予定記号の詳細化をしない場合

状態名

表記記号

予定

■

注意事項

ジョブ運用情報の収集期間に含まれる実行済みジョブの情報については，月次／日次予定帳票ではジョブの実績が■（予定）と表示されます。

予定記号の詳細化をする場合

状態名

表記記号

予定

■

実行中

□

正常終了

●

異常終了

×

警告終了

▲

その他

◇

注意事項

ジョブ運用情報の収集期間に含まれるジョブの状態に対して，予定と実行中の記号は次に示す規則に従って，月次／日次予定帳票で記号を表示します。

状態名の詳細（日本語）

状態名の詳細（英語）

状態名

表記記号

開始時刻待ち

time-wait

予定

■

開始時刻待ち-R

time-wait-R

予定

■

先行終了待ち

term-wait

予定

■

実行待ち

exec-wait

予定

■

キューイング

queuing

予定

■

キューイング-R

queuing-R

予定

■

起動条件待ち

condition-wait

予定

■

開始遅延

start-delay

予定

■

ネスト開始遅延

nest-start-delay

予定

■

実行中

running

実行中

□

実行中-R

running-R

実行中

□

異常検出実行中

AB-cont

実行中

□

異常検出実行中-R

AB-cont-R

実行中

□

警告検出実行中

WA-cont

実行中

□

警告検出実行中-R

WA-cont-R

実行中

□

監視中

monitoring

実行中

□

正常終了，異常終了，警告終了，その他の記号は，月次結果および日次結果で使用する表記記号の規則に従って，月次／日次予定帳票で記号を表示します。

予定については，上記の状態名の詳細以外の場合にも予定の記号で表示する場合があります。

その他の状態の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド」の「ジョブネット・ジョブ・ジョブネットコネクタの状態」を説明している個所を参照することで，該当する状態を確認できます。また，マニュアルに記載されていない状態が出力されている場合は，その他に分類されます。

ジョブの状態を確認するには，「付録A サポート帳票列項目一覧」の「（ajsshow）ジョブネット，またはジョブの状態」と「（ajsshow）処理サイクルの計算から求めた実行開始予定日時」または「（ajsshow）処理サイクルの計算から求めた実行開始予定日時（秒）」を表示する書式定義を作成することで確認できます。

基本形式が月次結果および日次結果で，列項目詳細を「記号」または「記号（時刻）」にした場合，次の表記記号を表示します。また，「（時刻）詳細」にした場合は，表中の状態名（日本語）を表示します。

状態名（日本語）

状態名（英語）

状態

表記記号

正常終了

normal

正常終了

●

正常終了-R

normal-R

正常終了

●

正常終了-偽

normal-false

正常終了

●

監視正常終了

monitor-normal

正常終了

●

異常検出終了

abnormal

異常終了

×

異常検出終了-R

abnormal-R

異常終了

×

異常検出終了-WR

abnormal-WR

異常終了

×

中断

interrupt

異常終了

×

中断-R

interrupt-R

異常終了

×

強制終了

kill

異常終了

×

強制終了-R

kill-R

異常終了

×

強制終了-WR

kill-WR

異常終了

×

起動失敗

fail

異常終了

×

起動失敗-R

fail-R

異常終了

×

起動失敗-WR

fail-WR

異常終了

×

警告検出終了

warning

警告終了

▲

警告検出終了-R

warning-R

警告終了

▲

上記以外

その他

◇

付録D　製品ファイル情報

ファイルおよびディレクトリ一覧について示します。

付録D.1　JP1/AJS3 - Print Optionの製品ファイル情報

JP1/AJS3 - Print Optionのファイルおよびディレクトリ一覧について，次に示します。

表D‒1　JP1/AJS3 - Print Optionのファイルおよびディレクトリ一覧

ディレクトリ名またはファイル名

用途

インストール時に作成されるファイル

計算式

（インストール先フォルダ）

インストール先フォルダ

○

　　├ AJS2POaoi.ico

ジョブ運用情報ファイル用アイコン

○

　　├ AJS2POfof.ico

書式定義ファイル用アイコン

○

　　├ AJS2POjof.ico

ジョブネットフロー書式定義ファイル用アイコン

○

　　├ apomapdl.dll

製品プログラム・ライブラリなど

○

　　├ JOP000dft00.ini

環境設定情報ファイル

−※1※2

　　├ JOP000dft01.ini

用紙設定ファイル

−※1※2

　　├ JOP001.exe

製品プログラム・ライブラリなど

○

　　├ JOPTRS00.dll

○

　　├ jprcltms.dll

○

　　├ jprcollect_cl.exe

○

　　├ jprprint.exe

○

　　├ readme.txt

○

　　├ hlic*.dll

○

　　├ xsdファイル

○

　　├ PO_ras.bat

資料採取ツール

○

　　├ Format

書式定義ファイルのサンプル

○※2

　　│ ├ ジョブ.jof

○※2※4※5

　　│ ├ ネット.jof

○※2※4※5

　　│ ├ ユニット.jof

○※2※4※5

　　│ ├ 予実比較.jof

○※2※4※5

　　│ ├ 完全パス.jof

○※2※4※5

　　│ ├ 日次予定.jof

○※2※4※5

　　│ ├ 日次結果.jof

○※2※4※5

　　│ ├ 月次予定.jof

○※2※4※5

　　│ ├ 月次結果.jof

○※2※4※5

　　│ └ 順序関係.jof

○※2※4※5

　　├ Input

ジョブ運用情報ファイルのサンプル

○※2

　　│ ├ SAMP-S.aoi

○※2

　　│ └ SAMP.aoi

○※2

　　├ doc

オンラインヘルプ

○

　　│ └ ja

○

　　│　　├ GRAPHICS

○

　　│　　│ └ gifファイル

○

　　│　　└ htmファイル

○

　　├ Log

ログファイル

○※2

　　│ ├ ajs2po.log

−※2

計算式(2)

　　│ ├ ajs2po.log.1

−※2

計算式(2)

　　│ ├ ajs2pomlcl.log

−※2

計算式(2)

　　│ ├ ajs2pomlcl.log.1

−※2

計算式(2)

　　│ ├ apomapdl.log

−※6

計算式(2)

　　│ ├ apomapdl.log.1

−※2

計算式(2)

　　│ ├ hliclib*.conf

−※2

　　│ ├ hliclib*.log

−※2

計算式(2)

　　│ ├ JPRFLWPR.log

−※2

計算式(2)

　　│ └ JPRMAPPR.log

−※2

計算式(2)

　　├ Flow

製品プログラム・ライブラリなど

○

　　│ ├ JPRFLWPR.exe

○

　　│ ├ JPRPDFPR.dll

○

　　│ ├ Interop.Scripting.dll

○

　　│ ├ Microsoft.Office.Interop.Excel.dll

○

　　│ ├ Office.dll

○

　　│ └ ja-JP

製品プログラム・ライブラリなど

○

　　│　　└ JPRFLWPR.resources.dll

○

　　└ Map

製品プログラム・ライブラリなど

○

　　　 ├ ajs2_flow.txt

−※2※7

計算式(3)

　　　 ├ ajs2_map.txt

−※2※7

計算式(4)

　　　 ├ ajs2_rel.txt

−※2※7

計算式(5)

　　　 ├ JPRMAPPR.exe

○

　　　 ├ JPRPDFPR.dll

○

　　　 ├ Interop.Scripting.dll

○

　　　 ├ Microsoft.Office.Interop.Excel.dll

○

　　　 ├ Office.dll

○

　　　 ├ FlowFormat

ジョブネットフロー書式定義ファイルのサンプル

○※2

　　　 │ └ JobFlow.fof

○※2※4※5

計算式(1)

　　　 ├ Image

製品プログラム・ライブラリなど

○

　　　 │ ├ AJSView

○

　　　 │ │ └ gifファイル

○

　　　 │ └ Custom

○

　　　 │ 　 └ gifファイル

○

　　　 └ ja-JP

製品プログラム・ライブラリなど

○

　　　　　└ JPRMAPPR.resources.dll

○

%allusersprofile%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2PO※8

製品プログラム・ライブラリなど

○※6

　　├ JOP000dft00.ini

環境設定情報ファイル

−※1※6

　　├ JOP000dft01.ini

用紙設定ファイル

−※1※6

　　├ Format

書式定義ファイルのサンプル

○※6

　　│ ├ ジョブ.jof

○※4※5※6

　　│ ├ ネット.jof

○※4※5※6

　　│ ├ ユニット.jof

○※4※5※6

　　│ ├ 予実比較.jof

○※4※5※6

　　│ ├ 完全パス.jof

○※4※5※6

　　│ ├ 日次予定.jof

○※4※5※6

　　│ ├ 日次結果.jof

○※4※5※6

　　│ ├ 月次予定.jof

○※4※5※6

　　│ ├ 月次結果.jof

○※4※5※6

　　│ └ 順序関係.jof

○※4※5※6

　　├ Input

ジョブ運用情報ファイルのサンプル

○※6

　　│ ├ SAMP-S.aoi

○※6

　　│ └ SAMP.aoi

○※6

　　├ Log

ログファイル

○※6

　　│ ├ ajs2po.log

−※6

計算式(2)

　　│ ├ ajs2po.log.1

−※6

計算式(2)

　　│ ├ ajs2pomlcl.log

−※6

計算式(2)

　　│ ├ ajs2pomlcl.log.1

−※6

計算式(2)

　　│ ├ apomapdl.log

−※6

計算式(2)

　　│ ├ apomapdl.log.1

−※6

計算式(2)

　　│ ├ hliclib*.conf

−※6

　　│ ├ hliclib*.log

−※6

計算式(2)

　　│ ├ JPRFLWPR.log

−※6

計算式(2)

　　│ └ JPRMAPPR.log

−※6

計算式(2)

　　└ Map

製品プログラム・ライブラリなど

○※6

　　　 ├ ajs2_flow.txt

−※6※7

計算式(3)

　　　 ├ ajs2_map.txt

−※6※7

計算式(4)

　　　 ├ ajs2_rel.txt

−※6※7

計算式(5)

　　　 └ FlowFormat

ジョブネットフロー書式定義ファイルのサンプル

○※6

　　　　　└ JobFlow.fof

○※6

保管CSVファイル

−

計算式(6)

ジョブ運用情報ファイル

−

計算式(7)

ジョブ運用情報ファイルの実行履歴情報ファイル

−

計算式(8)

（凡例）

○：インストール時に作成されるファイルまたはディレクトリ

−：インストール時に作成されないファイルまたはディレクトリ

注

（インストール先フォルダ）は，デフォルトでは「（システムドライブ）:¥Program Files¥Hitachi¥JP1AJS2PO」です。

%SystemRoot%は，デフォルトでは「（システムドライブ）:¥Windows」です。

%allusersprofile%は，デフォルトでは「（システムドライブ）:¥ProgramData」です。

注※1

製品を使用した際に作成および更新されます。

注※2

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合，作成されません。

注※3

07-10以前のジョブネットフロー書式定義ファイル「JobFlow.dat」は，ファイルの名称を「JobFlow.fof」と変更し，［環境設定］画面で定義したジョブネットフロー書式フォルダ下へ移動することで，旧定義情報を残したまま07-50以降のバージョンで利用できます。

注※4

同一ファイルがある場合にはインストールされません。

注※5

書式定義を変更し，同一ファイル名で保管した場合にはファイルが更新されます。

注※6

Windows Server 2003およびWindows XPの場合，作成されません。

注※7

１度の操作単位でファイルが作成されます（旧情報はクリアされるため，単調増加はしません）。

注※8

Windows 8.1，Windows Server 2012，Windows 8，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Vistaの場合，隠しファイルおよび隠しフォルダを表示しない設定にしていると，「%allusersprofile%」フォルダは表示されません。この場合は，すべてのファイルを表示する設定に変更すれば表示されるようになります。すべてのファイルを表示する設定については，OSのヘルプを参照してください。

各計算式の内容について，次に示します。

計算式(1)：項目に指定したユニットの数×6＋100　（単位：バイト）

計算式(2)：最大1メガバイト

計算式(3)：ユニット数×8＋ジョブネット数　（単位：キロバイト）

計算式(4)：ユニット数×0.08＋ジョブネット数　（単位：キロバイト）

計算式(5)：関連線の本数×0.06＋ジョブネット数　（単位：キロバイト）

計算式(6)：帳票領域に表示する行数×列数×4　（単位：キロバイト）

計算式(7)：

（指定したユニット以下の）定義ユニット数×4.5＋

（指定した期間にある）世代数×3.5　（単位：キロバイト）

計算式(8)：

最大1キロバイト

注意事項

書式定義ファイルのサンプル，ジョブネットフロー書式定義ファイルのサンプル，環境設定情報ファイルおよび用紙設定ファイルは，必要に応じてバックアップを取ってください。

付録D.2　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの製品ファイル情報

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのファイルおよびディレクトリ一覧について，OSごとに示します。

(1)　Windowsの場合

表D‒2　 JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのファイルおよびディレクトリ一覧（Windowsの場合）

ディレクトリ名またはファイル名

用途

インストール時に作成されるファイル

計算式

（インストール先フォルダ）

インストール先フォルダ

○

　　├ AJS2POMaoi.ico

ジョブ運用情報ファイルアイコン

○

　　├ jprcltms.dll

製品プログラム・

ライブラリなど

○

　　├ jprcollect.exe

○

　　├ jprcollect_gui.exe

○

　　├ jprpomlstart.exe

○

　　├ jprpomlstop.exe

○

　　├ jprpomlsv.exe

○

　　├ readme.txt

○

　　├ hlic*.dll

○

　　├ xsdファイル

○

　　├ jprpoml.ini

環境設定情報ファイル

○※1

　　├ jprpoml.ini.model

環境設定情報サンプルファイル

○※1

　　├ POM_ras.bat

資料採取ツール

○

　　├ Log

ログファイル

○※1

　　│ ├ ajs2pomcollect.log

−

計算式(1)

　　│ ├ ajs2pomcollect.log.1

−

計算式(1)

　　│ ├ ajs2pomlsv.log

−※1

計算式(1)

　　│ ├ ajs2pomlsv.log.1

−※1

計算式(1)

　　│ ├ hliclib*.conf

−※1

　　│ └ hliclib*.log

−※1

計算式(1)

　　└ Tmp

製品使用の一時領域

○※1

　　　 ├ ジョブ運用情報ファイル

−※1

計算式(2)

　　　 └ ジョブ運用情報ファイルの

　　　 　 実行履歴情報ファイル

−※1

計算式(3)

%allusersprofile%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2POM※3

製品プログラム・

ライブラリなど

○※2

　　├ jprpoml.ini

環境設定情報ファイル

○※2

　　├ jprpoml.ini.model

環境設定情報サンプルファイル

○※2

　　├ Log

ログファイル

○※2

　　│ ├ ajs2pomcollect.log

−

計算式(1)

　　│ ├ ajs2pomcollect.log.1

−

計算式(1)

　　│ ├ ajs2pomlsv.log

−※2

計算式(1)

　　│ ├ ajs2pomlsv.log.1

−※2

計算式(1)

　　│ ├ hliclib*.conf

−※2

　　│ └ hliclib*.log

−※2

計算式(1)

　　└ Tmp

製品使用の一時領域

○※2

　　　 ├ ジョブ運用情報ファイル

−※2

計算式(2)

　　　 └ ジョブ運用情報ファイルの

　　　 　 実行履歴情報ファイル

−※2

計算式(3)

ジョブ運用情報ファイル

−

計算式(2)

ジョブ運用情報ファイルの実行履歴情報ファイル

−

計算式(3)

（凡例）

○：インストール時に作成されるファイルまたはディレクトリ

−：インストール時に作成されないファイルまたはディレクトリ

注1

（インストール先フォルダ）は，デフォルトでは「（システムドライブ）:¥Program Files¥Hitachi¥JP1AJS2POM」です。

注2

%SystemRoot%は，デフォルトでは「（システムドライブ）:¥Windows」です。

%allusersprofile%は，デフォルトでは「（システムドライブ）:¥ProgramData」です。

注※1

Windows Server 2012およびWindows Server 2008の場合，作成されません。

注※2

Windows Server 2003の場合，作成されません。

注※3

Windows Server 2012およびWindows Server 2008の場合，隠しファイルおよび隠しフォルダを表示しない設定にしていると，「%allusersprofile%」フォルダは表示されません。このときは，すべてのファイルを表示する設定に変更することで表示できます。すべてのファイルを表示する設定については，OSのヘルプを参照してください。

各計算式の内容について，次に示します。

計算式(1)：最大1メガバイト

計算式(2)：

JP1/AJS3 - Viewからジョブ運用情報の収集を実行した場合，一時的にファイルが作成されます。

（指定したユニット以下の）定義ユニット数×4.5＋

（指定した期間にある）世代数×3.5　（単位：キロバイト）

計算式(3)：

最大1キロバイト

(2)　UNIXの場合

表D‒3　 JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのファイルおよびディレクトリ一覧（UNIXの場合）

ディレクトリ名またはファイル名

用途

インストール時に作成されるファイル

計算式

/opt/jp1ajs2pom

インストール先フォルダ

○

　　├ bin

製品プログラム・

ライブラリなど

○

　　│ ├ jprcollect

○

　　│ ├ jprpomlstart

○

　　│ ├ jprpomlstop

○

　　│ └ jprpomlsv

○

　　├ lib

○

　　│ └ nls

○

　　│　　├ リンク

○※1

　　│　　└ 言語種別

○※2

　　│　　　└ jprcollectmsg.cat

○

　　├ log

ログファイル

○

　　│ ├ ajs2pomcollect.log

−

計算式(1)

　　│ ├ ajs2pomcollect.log.1

−

計算式(1)

　　│ ├ ajs2pomlsv.log

−

計算式(1)

　　│ └ ajs2pomlsv.log.1

−

計算式(1)

　　├ tmp

製品使用の一時領域

○

　　│ ├ ジョブ運用情報ファイル

−

計算式(2)

　　│ └ ジョブ運用情報ファイルの

　　│ 　 実行履歴情報ファイル

−

計算式(3)

　　├ jprpoml.ini

環境設定情報ファイル

○

　　├ jprpoml.ini.model

環境設定情報サンプルファイル

○

　　└ POM_ras.sh

資料採取ツール

○

/etc/opt/jp1ajs2pom

自動起動・

停止スクリプト

−

　　├ jprpoml_start

−

　　└ jprpoml_stop

−

ジョブ運用情報ファイル

−

計算式(2)

ジョブ運用情報ファイルの実行履歴情報ファイル

−

計算式(3)

（凡例）

○：インストール時に作成されるファイルまたはディレクトリ

−：インストール時に作成されないファイルまたはディレクトリ

注※1：各OSでのリンク名，リンク先は次に示すとおりです。

【HP-UX】

・japanese -> ja_JP.SJIS

・japanese.euc -> ja_JP.eucJP

【Solaris】

・japanese -> ja

【AIX】

・Ja_JP.IBM-932 -> Ja_JP

・ja_JP.IBM-eucJP -> ja_JP

【Linux】

・ja -> ja_JP.eucJP

・ja_JP -> ja_JP.eucJP

・ja_JP.EUCJP -> ja_JP.eucJP

・ja_JP.ujis -> ja_JP.eucJP

・ja_JP.utf8 -> ja_JP.UTF-8

注※2：各OSでのディレクトリ名は次に示すとおりです。

【HP-UX】

・ja_JP.SJIS

・ja_JP.eucJP

【Solaris】

・ja_JP.PCK

・ja

【AIX】

・Ja_JP

・ja_JP

【Linux】

・ja_JP.eucJP

・ja_JP.UTF-8

各計算式の内容について，次に示します。

計算式(1)：最大1メガバイト

計算式(2)：

JP1/AJS3 - Viewからジョブ運用情報の収集を実行した場合，一時的にファイルが作成されます。

（指定したユニット以下の）定義ユニット数×4.5＋

（指定した期間にある）世代数×3.5　（単位：キロバイト）

計算式(3)：最大1キロバイト

付録E　プロセス一覧

ここでは，JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのプロセス一覧，およびJP1/AJS3 - Print Option Manager LicenseのプロセスをJP1/Cm2/SSOで監視する場合の注意事項について説明します。

付録E.1　JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのプロセス一覧

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのプロセスは，JP1/AJS3 - POMLサービスを起動すると起動されます。

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseのプロセスの一覧を次に示します。

(1)　Windowsの場合

JP1/AJS3 -Print Option Manager Licenseのプロセスは，［タスクマネージャ］ウィンドウの［プロセス］タブで確認できます。

プロセス名

機能

jprpomlsv.exe

JP1/AJS3 - POMLサービスの実体

(2)　UNIXの場合

JP1/AJS3 -Print Option Manager Licenseのプロセスは，psコマンドで確認できます。

プロセス名

機能

jprpomlsv

JP1/AJS3 - POMLサービスの実体

付録E.2　JP1/AJS3 - Print Option Manager LicenseのプロセスをJP1/Cm2/SSOで監視する場合の注意事項

JP1/AJS3 - Print Option Manager LicenseのプロセスをJP1/Cm2/SSOのプロセス監視機能を使用して監視する場合は，次の監視プロセス情報に従ってJP1/Cm2/SSOのプロセス監視条件を設定してください。設定方法の詳細については，マニュアル「JP1/Cm2/SNMP System Observer」を参照してください。

監視AP名

JP1/AJS3 - Print Option Manager License

付加情報

JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager License

監視プロセス数：1

監視プロセス情報

次の表に示します。

親プロセス情報

子プロセス情報

プロセス数

種別※

プロセス名

しきい値

プロセス数

種別※

プロセス名

しきい値

下限

上限

下限

上限

1

2

jprpomlsv

1

9999

0

−

−

−

−

（凡例）

−：該当しません。

注※

プロセス名の種別（1：コマンドライン名，2：実行ファイル名）を示します。

付録F　各バージョンの変更内容

各バージョン（07-00以降）での変更点を次に示します。

付録F.1　10-50の変更内容

10-50での変更点を次に示します。

マップ形式およびフロー形式の帳票を出力するための前提プログラムとしてMicrosoft Excel 2013に対応しました。

ジョブネットフロー書式定義の項目に「表の形式」と「出力方向」を追加しました。

ジョブネットフロー書式定義の項目の最大値を20個に変更しました。

マップ出力，ジョブネットフロー出力，マップPDF出力，およびジョブネットフローPDF出力での印刷および印刷プレビューでユニット名またはデータが欠けて表示される場合に，ユニット名またはデータの表示領域のサイズを拡張することができるようにしました。

マップ出力およびマップPDF出力でユニット名の背景で矢印が隠れて表示されない場合に，ユニット名の背景を透明にすることができるようにしました。

［書式定義］画面の［列項目］タブのデザインを変更しました。

次のメッセージを追加しました。

KAVR2112-E，KAVR3006-E，KAVR3023-E

サポート帳票列項目一覧のajsshowコマンドの項目を［ジョブネットフロー書式定義］画面で指定できる項目に変更しました。

リスト出力およびジョブネットフロー出力で選択できるユニット属性を追加しました（追加した項目は次表を参照してください）。

指示子

項目名

リスト

ジョブネットフロー

−

（ジョブネット）ジョブネット内ジョブ数

○

○

（凡例）

○：サポートあり

−：該当しない

付録F.2　10-00の変更内容

10-00での変更点を次に示します。

Windows 8.1，Windows Server 2012，およびWindows 8に対応しました。

マップ形式およびフロー形式の帳票を出力するための前提プログラムとしてMicrosoft Excel 2010に対応しました。

マップ形式およびフロー形式の帳票をPDFファイルとして出力できるようにしました。

IPv6アドレスに対応しました。

トラブル時に採取が必要な資料を，資料採取ツールで一括採取できるようにしました。

［ジョブ運用ドキュメント出力］画面のデザインを変更しました。

次のメッセージを追加しました。

KAVR2253-E，KAVR2254-E，KAVR2255-E，KAVR2260-E，KAVR3013-E，KAVR3014-E，KAVR3015-E，KAVR3016-E，KAVR3020-I，KAVR3021-E，KAVR3022-E

次のメッセージを変更しました。

KAVR3000-I，KAVR3001-E，KAVR3002-I，KAVR3003-I，KAVR3004-E，KAVR3005-E，KAVR3030-E，KAVR5010-E

リスト出力およびジョブネットフロー出力で選択できるユニット属性を追加しました（追加した項目は次表を参照してください）。

指示子

項目名

リスト

ジョブネットフロー

ega

（ジョブネット）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

uem

（ジョブネット）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

ega

（UNIX/PCジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

uem

（UNIX/PCジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

abr

（UNIX/PCジョブ）異常終了時リトライ

○

○

rjs

（UNIX/PCジョブ）自動リトライする終了コードの下限

○

○

rje

（UNIX/PCジョブ）自動リトライする終了コードの上限

○

○

rec

（UNIX/PCジョブ）最大リトライ回数

○

○

rei

（UNIX/PCジョブ）リトライ間隔

○

○

ega

（QUEUEジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

uem

（QUEUEジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

abr

（QUEUEジョブ）異常終了時リトライ

○

○

rjs

（QUEUEジョブ）自動リトライする終了コードの下限

○

○

rje

（QUEUEジョブ）自動リトライする終了コードの上限

○

○

rec

（QUEUEジョブ）最大リトライ回数

○

○

rei

（QUEUEジョブ）リトライ間隔

○

○

ejl

（判定ジョブ）下限の判定終了コード

○

○

ejh

（判定ジョブ）上限の判定終了コード

○

○

ejs

（判定ジョブ）変数（数値）の下限の判定値

○

○

ejg

（判定ジョブ）変数（数値）の上限の判定値

○

○

ejm

（判定ジョブ）下限の判定条件

○

○

eju

（判定ジョブ）上限の判定条件

○

○

ega

（JP1イベント受信監視ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

uem

（JP1イベント受信監視ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

ega

（ファイル監視ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

uem

（ファイル監視ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

ega

（メール受信監視ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

uem

（メール受信監視ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

ega

（メッセージキュー受信監視ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

uem

（メッセージキュー受信監視ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

ega

（MSMQ受信監視ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

uem

（MSMQ受信監視ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

ega

（ログファイル監視ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

uem

（ログファイル監視ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

ega

（Windowsイベントログ監視ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

uem

（Windowsイベントログ監視ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

ntolg

（Windowsイベントログ監視ジョブ）任意のログ種別

○

○

ega

（実行間隔制御ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

uem

（実行間隔制御ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

etn

（実行間隔制御ジョブ）開始直後に満了

○

○

ega

（JP1イベント送信ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

uem

（JP1イベント送信ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

ega

（メール送信ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

uem

（メール送信ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

ega

（メッセージキュー送信ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

uem

（メッセージキュー送信ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

ega

（MSMQ送信ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

uem

（MSMQ送信ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

ega

（JP1/Cm2状態通知ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

uem

（JP1/Cm2状態通知ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

ega

（ローカル電源制御ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

uem

（ローカル電源制御ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

ega

（リモート電源制御ジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

uem

（リモート電源制御ジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

ega

（UNIX/PCカスタムジョブ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

uem

（UNIX/PCカスタムジョブ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

abr

（UNIX/PCカスタムジョブ）異常終了時リトライ

○

○

rjs

（UNIX/PCカスタムジョブ）自動リトライする終了コードの下限

○

○

rje

（UNIX/PCカスタムジョブ）自動リトライする終了コードの上限

○

○

rec

（UNIX/PCカスタムジョブ）最大リトライ回数

○

○

rei

（UNIX/PCカスタムジョブ）リトライ間隔

○

○

ega

（ジョブネットコネクタ）実行世代に異常終了がある場合の動作

○

○

uem

（ジョブネットコネクタ）監視世代が監視未起動終了の場合の動作

○

○

RY

（ajsshow）リトライ実行回数

○

−

RC

（ajsshow）リトライ状態

○

−

RS

（ajsshow）リトライ登録日時

○

−

Rs

（ajsshow）リトライ登録日時（秒）

○

−

RT

（ajsshow）リトライ開始日時

○

−

Rt

（ajsshow）リトライ開始日時（秒）

○

−

（凡例）

○：サポートあり

−：該当しない

Solaris 11に対応しました。

Linux 5(x86)，Linux 5(AMD/Intel 64)に対応しました。

付録F.3　09-50の変更内容

09-50での変更点を次に示します。

JP1/AJS3 - Manager 09-50で新規サポートされた待ち合わせ条件によるユニット待ち合わせ機能に対応し，定義情報を出力できるようにしました。

次に示すサポート帳票列項目（61項目）を追加しました。

サポート基本形式

指示子

（%除く）

列項目名

月次

日次

リスト

×

×

○

mm

（ジョブネット）待ち合わせ方法

×

×

○

nmg

（ジョブネット）待ち合わせる世代がない場合の動作

×

×

○

eun

（ジョブネット）待ち合わせ対象ユニット名

×

×

○

mm

（UNIX/PCジョブ）待ち合わせ方法

×

×

○

nmg

（UNIX/PCジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

×

×

○

eun

（UNIX/PCジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

×

×

○

mm

（QUEUEジョブ）待ち合わせ方法

×

×

○

nmg

（QUEUEジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

×

×

○

eun

（QUEUEジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

×

×

○

mm

（JP1イベント受信監視ジョブ）待ち合わせ方法

×

×

○

nmg

（JP1イベント受信監視ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

×

×

○

eun

（JP1イベント受信監視ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

×

×

○

mm

（ファイル監視ジョブ）待ち合わせ方法

×

×

○

nmg

（ファイル監視ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

×

×

○

eun

（ファイル監視ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

×

×

○

mm

（メール受信監視ジョブ）待ち合わせ方法

×

×

○

nmg

（メール受信監視ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

×

×

○

eun

（メール受信監視ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

×

×

○

mm

（メッセージキュー受信監視ジョブ）待ち合わせ方法

×

×

○

nmg

（メッセージキュー受信監視ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

×

×

○

eun

（メッセージキュー受信監視ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

×

×

○

mm

（MSMQ受信監視ジョブ）待ち合わせ方法

×

×

○

nmg

（MSMQ受信監視ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

×

×

○

eun

（MSMQ受信監視ジョブ）待待ち合わせ対象ユニット名

×

×

○

mm

（ログファイル監視ジョブ）待ち合わせ方法

×

×

○

nmg

（ログファイル監視ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

×

×

○

eun

（ログファイル監視ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

×

×

○

mm

（Windowsイベントログ監視ジョブ）待ち合わせ方法

×

×

○

nmg

（Windowsイベントログ監視ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

×

×

○

eun

（Windowsイベントログ監視ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

×

×

○

mm

（実行間隔制御ジョブ）待ち合わせ方法

×

×

○

nmg

（実行間隔制御ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

×

×

○

eun

（実行間隔制御ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

×

×

○

mm

（JP1イベント送信ジョブ）待ち合わせ方法

×

×

○

nmg

（JP1イベント送信ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

×

×

○

eun

（JP1イベント送信ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

×

×

○

mm

（メール送信ジョブ）待ち合わせ方法

×

×

○

nmg

（メール送信ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

×

×

○

eun

（メール送信ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

×

×

○

mm

（メッセージキュー送信ジョブ）待ち合わせ方法

×

×

○

nmg

（メッセージキュー送信ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

×

×

○

eun

（メッセージキュー送信ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

×

×

○

mm

（MSMQ送信ジョブ）待ち合わせ方法

×

×

○

nmg

（MSMQ送信ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

×

×

○

eun

（MSMQ送信ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

×

×

○

mm

（JP1/Cm2状態通知ジョブ）待ち合わせ方法

×

×

○

nmg

（JP1/Cm2状態通知ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

×

×

○

eun

（JP1/Cm2状態通知ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

×

×

○

mm

（ローカル電源制御ジョブ）待ち合わせ方法

×

×

○

nmg

（ローカル電源制御ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

×

×

○

eun

（ローカル電源制御ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

×

×

○

mm

（リモート電源制御ジョブ）待ち合わせ方法

×

×

○

nmg

（リモート電源制御ジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

×

×

○

eun

（リモート電源制御ジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

×

×

○

mm

（UNIX/PCカスタムジョブ）待ち合わせ方法

×

×

○

nmg

（UNIX/PCカスタムジョブ）待ち合わせる世代がない場合の動作

×

×

○

eun

（UNIX/PCカスタムジョブ）待ち合わせ対象ユニット名

×

×

○

mm

（ジョブネットコネクタ）待ち合わせ方法

×

×

○

nmg

（ジョブネットコネクタ）待ち合わせる世代がない場合の動作

×

×

○

eun

（ジョブネットコネクタ）待ち合わせ対象ユニット名

×

×

○

PW

（ajsshow）待ち合わせ条件の不成立の有無

（凡例）

○：サポートあり

×：サポートなし

［ジョブ運用ドキュメント出力］画面に表示範囲変更ボタンを追加し，［表示範囲の変更］画面を表示しなくても，翌日・前日，翌月・前月に表示範囲を変更できるようにしました。

［環境設定］画面の［既定値の設定］タブに，JP1/AJS3 - View連携時に出力するジョブ運用情報ファイルの出力先フォルダを指定する項目を追加し，［ジョブ運用情報の収集］画面でジョブ運用情報ファイルのデフォルトファイル名を表示するようにしました。

カスタムジョブとして引き継ぎ情報設定ジョブのアイコンを追加しました。

付録F.4　09-00の変更内容

09-00での変更点を説明します。

Windows Server 2008 R2，Windows 7(x86)，およびWindows 7(x64)に対応しました。

アイコンを変更しました。

JP1/AJS3 - Manager 09-00で追加された起動条件の情報を出力できるようにしました。

ジョブネットおよびジョブの列項目「実行ホスト名」および「エージェントホスト名」を「実行エージェント名」に変更しました。

次に示すサポート帳票列項目を追加しました。

サポート基本形式

指示子

（%除く）

列項目名

月次

日次

リスト

×

×

○

mcs

（起動条件）監視世代の多重起動

×

×

○

cgs

（起動条件）起動条件成立した実行世代の滞留

×

×

○

RI

（ajsshow）リリースID

（凡例）

○：サポートあり

×：サポートなし

JP1/AJS3 - Manager 09-00-04でサポートされたジョブネットリリース機能に対応し，リリースIDごとのジョブネット定義情報および結果情報を収集および出力できるようにしました。

jprcollectコマンドで，リリースIDごとに情報収集するかどうかを指定できるようにしました。

jprprintコマンドで，リリースIDを指定して情報を出力できるようにしました。

メッセージKAVR2007-Eを追加しました。

月次予定・日次予定で表示される記号を状態によって変更できるようにしました。

［ジョブ運用ドキュメント出力］画面の「書式コンボボックス」の一度に表示する件数を増やしました。

付録F.5　08-50の変更内容

08-50での変更点を説明します。

OSがWindows Server 2003およびWindows XPの場合に，マップ形式およびフロー形式の帳票を出力するための前提プログラムとしてMicrosoft Excel 2007に対応しました。

JP1/AJS2 - Manager 08-50で新規サポートされたスケジューラー間のジョブネットコネクタおよび接続先のジョブネットの情報を出力できるようにしました。

JP1/AJS2 - Manager 08-50で新規サポートされたジョブの実行所要時間情報を出力できるようにしました。

次に示すサポート帳票列項目を追加しました。

サポート基本形式

指示子

（%除く）

列項目名

月次

日次

リスト

×

×

○

ncex

（ジョブグループ）接続範囲

×

×

○

nchn

（ジョブグループ）接続ホスト名

×

×

○

ncsv

（ジョブグループ）接続スケジューラーサービス名

×

×

○

ncex

（ジョブネット）接続範囲

×

×

○

nchn

（ジョブネット）接続ホスト名

×

×

○

ncsv

（ジョブネット）接続スケジューラーサービス名

×

×

○

fd

（UNIX/PCジョブ）実行所要時間

×

×

○

fd

（QUEUEジョブ）実行所要時間

×

×

○

fd

（JP1イベント受信監視ジョブ）実行所要時間

×

×

○

fd

（ファイル監視ジョブ）実行所要時間

×

×

○

fd

（メール受信監視ジョブ）実行所要時間

×

×

○

fd

（メッセージキュー受信監視ジョブ）実行所要時間

×

×

○

fd

（MSMQ受信監視ジョブ）実行所要時間

×

×

○

fd

（ログファイル監視ジョブ）実行所要時間

×

×

○

fd

（Windowsイベントログ監視ジョブ）実行所要時間

×

×

○

fd

（実行間隔制御ジョブ）実行所要時間

×

×

○

fd

（JP1イベント送信ジョブ）実行所要時間

×

×

○

fd

（メール送信ジョブ）実行所要時間

×

×

○

fd

（メッセージキュー送信ジョブ）実行所要時間

×

×

○

fd

（MSMQ送信ジョブ）実行所要時間

×

×

○

fd

（JP1/Cm2状態通知ジョブ）実行所要時間

×

×

○

fd

（ローカル電源制御ジョブ）実行所要時間

×

×

○

fd

（リモート電源制御ジョブ）実行所要時間

×

×

○

fd

（UNIX/PCカスタムジョブ）実行所要時間

×

×

○

ncex

（ジョブネットコネクタ）接続範囲

×

×

○

nchn

（ジョブネットコネクタ）接続ホスト名

×

×

○

ncsv

（ジョブネットコネクタ）接続スケジューラーサービス名

（凡例）

○：サポートあり

×：サポートなし

付録F.6　08-10の変更内容

08-10での変更点を説明します。

Windows Server 2008およびWindows Vistaに対応しました。

［環境設定］画面に［表示］タブシートを追加し，表示できる最大ユニット数を32,000から150,000の間で指定できるようにしました。

［ジョブ運用情報の収集］画面で，最終更新日時を収集できるようにしました。

下位のユニットを含めた最終更新日時を出力できるようにしました。

マップ出力およびジョブネットフロー出力の出力範囲に階層指定を追加しました。

jprcollectコマンドに-Uオプションを追加し，最終更新日時を収集できるようにしました。

次のメッセージを追加しました。

KAVR0002-E，KAVR2006-W，KAVR2015-E，KAVR2110-E，KAVR2111-E，KAVR3005-E，KAVR3030-E，KAVR4502-W，KAVR5022-E，KAVR5024-E

次のメッセージを変更しました。

KAVR2011-E，KAVR2050-W，KAVR3050-W，KAVR4008-E，KAVR5000-E，KAVR5010-E

JP1/AJS2 - Manager 08-10で新規サポートされたジョブネットコネクタおよび接続先のジョブネットの情報を出力できるようにしました。

次に示すサポート帳票列項目を追加しました。

サポート基本形式

指示子

（%除く）

列項目名

月次

日次

リスト

×

×

○

ncl

（ジョブグループ）実行順序制御

×

×

○

ncn

（ジョブグループ）ジョブネットコネクタ名

×

×

○

ncs

（ジョブグループ）実行順序制御方式

×

×

○

ncl

（ジョブネット）実行順序制御

×

×

○

ncn

（ジョブネット）ジョブネットコネクタ名

×

×

○

ncs

（ジョブネット）実行順序制御方式

×

×

○

ncr

（ジョブネットコネクタ）接続先のジョブネット名

×

×

○

CI

（ajsshow）接続相手の実行ID

（凡例）

○：サポートあり

×：サポートなし

付録F.7　08-00の変更内容

08-00での変更点を説明します。

Windows Server 2003(x64版)に対応しました。

Red Hat Enterprise Linux(AS 4/ES4)に対応しました。

画面レイアウトやアイコンをWindowsでの標準的なインタフェースに合わせるよう変更しました。

［JP1/AJS2 - View］画面からの［ジョブ運用情報の収集］画面の表示をサポートしました。

［ジョブ運用ドキュメント出力］画面に，［表示］−［直下のみ表示］，［すべて表示］，［表示範囲の変更］および［最新の状態に更新］メニューを追加しました。

［ジョブ運用ドキュメント出力］画面から，［編集］−［期間変更］メニューを削除しました。［表示］−［表示範囲の変更］メニューを使用してください。

［ジョブ運用ドキュメント出力］画面から，［表示］−［拡大鏡］メニューを削除しました。

［ジョブ運用情報ファイルを開く］画面を［ジョブ運用情報ファイルの選択］画面に変更しました。

［保管CSVファイルの選択］画面を［CSVファイルの保存］画面に変更しました。

［印刷］画面を全面変更しました。

［書式定義］画面を全面変更しました。

［用紙設定］画面に「フッター(左)」を追加しました。「行方向のはみ出した内容をセル内で区切る」を削除しました。

［期間変更］画面を［表示範囲の変更］画面に変更しました。

［環境設定］画面の［書式］タブを削除しました。［ジョブ運用ドキュメント出力］画面の書式コンボボックスには，［環境設定］画面で定義した書式定義フォルダにある書式定義ファイルが表示されます。

［環境設定］画面の［レイアウト］タブを削除しました。［ジョブ運用ドキュメント出力］画面で直接レイアウトを変更できます。

JP1/AJS2 - POMLサービスを開始するjprpomlstartコマンドを追加しました。

JP1/AJS2 - POMLサービスを停止するjprpomlstopコマンドを追加しました。

リスト形式の場合，「備考」の表示を"-"（半角）に変更しました。

月次および日次形式の場合，タイトル行の先頭カラムの表示日と「基準時刻」の間に半角スペースを追加しました。

月次および日次形式で列項目詳細を「記号」にした場合，記号の前の半角スペースを削除しました。

付録F.8　07-50の変更内容

07-50での変更点を説明します。

基準時刻設定時の日次帳票（日次予定・日次結果）フォーマットを，基準時刻から24時間分表示可能な帳票形式をサポートしました。

マップ出力時のアイコンとして，「COSMNGSV Cosminexus Manager連携（論理サーバの起動・停止）」，「COSMNGAP Cosminexus Manager連携（業務アプリケーションの開始・停止）」およびJP1/AJS2 - SO View 07-50が標準提供するアイコンを追加しました。

リスト形式，日次形式，月次形式の各種帳票において，ユニット属性の時刻関連項目を秒単位で表示できるようになりました。

サポート帳票列項目「(ajsshow)AJSMANAGERHOST, AJSCONF, AJSPATH」を「(ajsshow) AJSPATH」と名称変更しました。

JP1/AJS2 07-50で追加されたユニット定義情報，シナリオ情報に対応しました。また，JP1/AJS2で現在サポートされていない旧ユニット属性の選択を不可としました（追加，削除した列項目は次表を参照ください）。

ジョブネットフロー出力の書式定義をファイル保存する機能をサポートしました。また，ジョブネットフロー出力で選択可能なユニット属性を追加しました（追加した列項目は次表を参照ください）。

指示子

項目名

リスト

ジョブネットフロー

−

（基本）備考

○

scty

（属性）シナリオ専用ユニット定義

○

○

sy

（ジョブネット）開始遅延時刻

○

ey

（ジョブネット）終了遅延時刻

○

ln

（ジョブネット）スケジュールのルール番号

○

sh

（ジョブネット）実行日の振り替え方法

○

shd

（ジョブネット）実行振り替えの猶予日数

○

wt

（ジョブネット）イベント待ちを解除する時刻

○

wc

（ジョブネット）イベント待ち回数

○

cftd

（ジョブネット）起算スケジュール

○

ed

（ジョブネット）定義したスケジュールの有効期日

○

ec

（ジョブネット）実行回数上限値

×

−

rg

（ジョブネット）保存世代数

○

pr

（ジョブネット）実行優先順位の仮定値<pr>

○

ni

（ジョブネット）実行優先順位の仮定値<ni>

○

ejn

（ジョブネット）排他ジョブ名

○

cd

（ジョブネット）待ち状態を打ち切る日数

○

de

（ジョブネット）上位ジョブネットのスケジュールとの依存関係

○

ms

（ジョブネット）スケジューリング方式

○

mp

（ジョブネット）実行の多重起動の許可

○

ar

（ジョブネット）実行順序関係

○

fd

（ジョブネット）実行所要時間

○

schn

（ジョブネット）シナリオマネージャホスト名

○

○

scnm

（ジョブネット）シナリオ名称

○

○

scid

（ジョブネット）シナリオID

○

○

te

（UNIX/PCジョブ）コマンドテキスト

○

sc

（UNIX/PCジョブ）スクリプトファイル名

○

prm

（UNIX/PCジョブ）パラメーター

○

wkp

（UNIX/PCジョブ）作業パス名

○

ev

（UNIX/PCジョブ）環境変数ファイル名

○

env

（UNIX/PCジョブ）環境変数

○

si

（UNIX/PCジョブ）標準入力ファイル名

○

so

（UNIX/PCジョブ）標準出力ファイル名

○

se

（UNIX/PCジョブ）標準エラー出力ファイル名

○

soa

（UNIX/PCジョブ）標準出力ファイル名の追加書きオプション

○

sea

（UNIX/PCジョブ）標準エラー出力ファイル名の追加書きオプション

○

pr

（UNIX/PCジョブ）実行優先順位

○

wth

（UNIX/PCジョブ）警告終了のしきい値

○

tho

（UNIX/PCジョブ）異常終了のしきい値

○

jdf

（UNIX/PCジョブ）終了判定ファイル名

○

ts1

（UNIX/PCジョブ）転送元ファイル名1

○

td1

（UNIX/PCジョブ）転送先ファイル名1

○

top1

（UNIX/PCジョブ）自動削除オプション1

○

ts2

（UNIX/PCジョブ）転送元ファイル名2

○

td2

（UNIX/PCジョブ）転送先ファイル名2

○

top2

（UNIX/PCジョブ）自動削除オプション2

○

ts3

（UNIX/PCジョブ）転送元ファイル名3

○

td3

（UNIX/PCジョブ）転送先ファイル名3

○

top3

（UNIX/PCジョブ）自動削除オプション3

○

ts4

（UNIX/PCジョブ）転送元ファイル名4

○

td4

（UNIX/PCジョブ）転送先ファイル名4

○

top4

（UNIX/PCジョブ）自動削除オプション4

○

jty

（UNIX/PCジョブ）実行先サービス

○

sot

（UNIX/PCジョブ）標準出力ファイルの転送有無

○

○

wth

（QUEUEジョブ）警告終了のしきい値

○

tho

（QUEUEジョブ）異常終了のしきい値

○

ts1

（QUEUEジョブ）転送元ファイル名1

○

td1

（QUEUEジョブ）転送先ファイル名1

○

ts2

（QUEUEジョブ）転送元ファイル名2

○

td2

（QUEUEジョブ）転送先ファイル名2

○

ts3

（QUEUEジョブ）転送元ファイル名3

○

td3

（QUEUEジョブ）転送先ファイル名3

○

ts4

（QUEUEジョブ）転送元ファイル名4

○

td4

（QUEUEジョブ）転送先ファイル名4

○

od

（QUEUEジョブ）登録時オプション

×

−

ev

（QUEUEジョブ）登録時環境変数ファイル名

×

−

te

（QUEUEジョブ）コマンドテキスト

×

×

so

（QUEUEジョブ）標準出力ファイル名

×

−

se

（QUEUEジョブ）標準エラー出力ファイル名

×

−

pr

（QUEUEジョブ）実行優先順位

○

etm

（判定ジョブ）実行打ち切り時間

×

×

ex

（判定ジョブ）ジョブ実行エージェントホスト名

×

×

eu

（判定ジョブ）ジョブ実行時のJP1ユーザー

×

×

ejv

（判定ジョブ）変数名

○

○

ejt

（判定ジョブ）判定値（文字列）

○

○

eji

（判定ジョブ）判定値（数値）

○

○

evusr

（JP1イベント受信監視ジョブ）イベント発行元ユーザー名

○

evgrp

（JP1イベント受信監視ジョブ）イベント発行元グループ名

○

evipa

（JP1イベント受信監視ジョブ）イベント発行元IPアドレス

○

evwms

（JP1イベント受信監視ジョブ）メッセージ

○

evdet

（JP1イベント受信監視ジョブ）イベント詳細情報

○

evwsv

（JP1イベント受信監視ジョブ）重大度

○

evwfr

（JP1イベント受信監視ジョブ）任意の拡張属性名

○

evtmc

（JP1イベント受信監視ジョブ）終了判定条件

○

evuid

（JP1イベント受信監視ジョブ）イベント発行元ユーザーID

○

evgid

（JP1イベント受信監視ジョブ）イベント発行元グループID

○

evpid

（JP1イベント受信監視ジョブ）イベント発行元プロセスID

○

jpoif

（JP1イベント受信監視ジョブ）マクロ変数名

○

evesc

（JP1イベント受信監視ジョブ）実行前のイベント検索

○

ets

（JP1イベント受信監視ジョブ）イベントジョブの打ち切り状態

○

flwi

（ファイル監視ジョブ）監視間隔

○

jpoif

（ファイル監視ジョブ）マクロ変数名

○

flco

（ファイル監視ジョブ）監視開始オプション

○

ets

（ファイル監視ジョブ）イベントジョブの打ち切り状態

○

pfm

（メール受信監視ジョブ）メール受信定義

○

mlprf

（メール受信監視ジョブ）プロファイル名

○

mladr

（メール受信監視ジョブ）差出人

○

mlsbj

（メール受信監視ジョブ）件名

○

mltxt

（メール受信監視ジョブ）本文

○

mlsav

（メール受信監視ジョブ）メールの保存

○

mllst

（メール受信監視ジョブ）メール受信リスト名

○

mlstx

（メール受信監視ジョブ）本文保存先ファイル名

○

mlsfd

（メール受信監視ジョブ）添付ファイル保存先フォルダ名

○

mlafl

（メール受信監視ジョブ）リストファイル名

○

jpoif

（メール受信監視ジョブ）マクロ変数名

○

ets

（メール受信監視ジョブ）イベントジョブの打ち切り状態

○

mqcor

（メッセージキュー受信監視ジョブ）相関識別子

○

mqque

（メッセージキュー受信監視ジョブ）メッセージ受信キュー名

○

mqdsc

（メッセージキュー受信監視ジョブ）メッセージ識別子

○

mqmdl

（メッセージキュー受信監視ジョブ）モデルキュー名

○

mqsfn

（メッセージキュー受信監視ジョブ）メッセージ格納ファイル名

○

jpoif

（メッセージキュー受信監視ジョブ）マクロ変数名

○

ets

（メッセージキュー受信監視ジョブ）イベントジョブの打ち切り状態

○

msqpt

（MSMQ受信監視ジョブ）キューパス名

○

msrer

（MSMQ受信監視ジョブ）相関関係

○

mslbl

（MSMQ受信監視ジョブ）メッセージラベル

○

msapl

（MSMQ受信監視ジョブ）アプリケーション情報

○

mssvf

（MSMQ受信監視ジョブ）メッセージ格納ファイル名

○

jpoif

（MSMQ受信監視ジョブ）マクロ変数名

○

ets

（MSMQ受信監視ジョブ）イベントジョブの打ち切り状態

○

lftpd

（ログファイル監視ジョブ）トラップデータ

○

lffnm

（ログファイル監視ジョブ）ログファイル名

○

lfdft

（ログファイル監視ジョブ）出力形式

○

lfrft

（ログファイル監視ジョブ）レコード形式

○

lfhds

（ログファイル監視ジョブ）ヘッダー

○

lfmks

（ログファイル監視ジョブ）ログ情報以外のデータ

○

lfsiv

（ログファイル監視ジョブ）ファイル監視間隔

○

lfmxl

（ログファイル監視ジョブ）イベントデータ最大長

○

lfsrc

（ログファイル監視ジョブ）検索開始オプション

○

lfcre

（ログファイル監視ジョブ）ファイル作成待ちオプション

○

jpoif

（ログファイル監視ジョブ）マクロ変数名

○

ets

（ログファイル監視ジョブ）イベントジョブの打ち切り状態

○

ntlgt

（Windowsイベントログ監視ジョブ）ログ種別

○

ntevt

（Windowsイベントログ監視ジョブ）イベント種類

○

ntnsr

（Windowsイベントログ監視ジョブ）ソースの判定条件

○

ntsrc

（Windowsイベントログ監視ジョブ）ソース

○

ntncl

（Windowsイベントログ監視ジョブ）イベント分類の判定条件

○

ntcls

（Windowsイベントログ監視ジョブ）分類

○

ntnei

（Windowsイベントログ監視ジョブ）イベントIDの判定条件

○

nteid

（Windowsイベントログ監視ジョブ）イベントID

○

ntdis

（Windowsイベントログ監視ジョブ）説明

○

jpoif

（Windowsイベントログ監視ジョブ）マクロ変数名

○

ets

（Windowsイベントログ監視ジョブ）イベントジョブの打ち切り状態

○

tmitv

（実行間隔制御ジョブ）待ち時間

○

jpoif

（実行間隔制御ジョブ）マクロ変数名

○

○

ets

（実行間隔制御ジョブ）イベントジョブの打ち切り状態

○

evsms

（JP1イベント送信ジョブ）メッセージ

○

evssv

（JP1イベント送信ジョブ）重大度

○

evsfr

（JP1イベント送信ジョブ）拡張属性名

○

pfm

（JP1イベント送信ジョブ）プラットホーム種別

○

evsrt

（JP1イベント送信ジョブ）イベントの到達確認

○

evspl

（JP1イベント送信ジョブ）確認間隔

○

evsrc

（JP1イベント送信ジョブ）確認回数

○

jty

（JP1イベント送信ジョブ）実行先サービス

○

○

mlprf

（メール送信ジョブ）プロファイル名

○

mlsbj

（メール送信ジョブ）件名

○

mltxt

（メール送信ジョブ）本文

○

mlftx

（メール送信ジョブ）本文ファイル名

○

mlatf

（メール送信ジョブ）添付ファイル名

○

mlafl

（メール送信ジョブ）添付ファイルリスト名

○

pfm

（メール送信ジョブ）プラットホーム種別

○

jty

（メール送信ジョブ）実行先サービス

○

○

mqque

（メッセージキュー送信ジョブ）キュー名

○

mqcor

（メッセージキュー送信ジョブ）相関識別子

○

mqdsc

（メッセージキュー送信ジョブ）メッセージ識別子

○

mqprm

（メッセージキュー送信ジョブ）永続性

○

mqmgr

（メッセージキュー送信ジョブ）キューマネージャー名

○

mqmdl

（メッセージキュー送信ジョブ）モデルキュー名

○

mqpgm

（メッセージキュー送信ジョブ）接続キュー管理プログラム名

○

mqmfn

（メッセージキュー送信ジョブ）フォーマット名

○

mqmdn

（メッセージキュー送信ジョブ）メッセージデータファイル名

○

mqhld

（メッセージキュー送信ジョブ）保持時間

○

mqpri

（メッセージキュー送信ジョブ）優先度

○

mqeqn

（メッセージキュー送信ジョブ）デッドレターキュー名

○

pfm

（メッセージキュー送信ジョブ）プラットホーム種別

○

jty

（メッセージキュー送信ジョブ）実行先サービス

○

○

msqpt

（MSMQ送信ジョブ）送信先キューパス名

○

msqlb

（MSMQ送信ジョブ）送信先キューラベル名

○

msrer

（MSMQ送信ジョブ）相互関係

○

mslmt

（MSMQ送信ジョブ）配信制限時間

○

mshld

（MSMQ送信ジョブ）送信メッセージ保持時間

○

msmod

（MSMQ送信ジョブ）配信モード

○

mspri

（MSMQ送信ジョブ）優先順位

○

msjnl

（MSMQ送信ジョブ）メッセージのジャーナルキューへの格納

○

msunr

（MSMQ送信ジョブ）メッセージの配信不能キューへの格納指定

○

mstfn

（MSMQ送信ジョブ）本文ファイル名

○

msttp

（MSMQ送信ジョブ）本文タイプ

○

mslbl

（MSMQ送信ジョブ）メッセージラベル

○

msapl

（MSMQ送信ジョブ）アプリケーション情報

○

jty

（MSMQ送信ジョブ）実行先サービス

○

○

cmsts

（JP1/Cm2状態通知ジョブ）通知する状態

○

cmaif

（JP1/Cm2状態通知ジョブ）付加情報

○

pfm

（JP1/Cm2状態通知ジョブ）プラットホーム種別

○

jty

（JP1/Cm2状態通知ジョブ）実行先サービス

○

○

pwlt

（ローカル電源制御ジョブ）実行種別

○

pwlf

（ローカル電源制御ジョブ）終了要求種別

○

pfm

（ローカル電源制御ジョブ）プラットホーム種別

○

jty

（ローカル電源制御ジョブ）実行先サービス

○

○

pwrh

（リモート電源制御ジョブ）対象ホスト名

○

pwrf

（リモート電源制御ジョブ）要求種別

○

pwrn

（リモート電源制御ジョブ）次回電源投入時刻

○

pwrr

（リモート電源制御ジョブ）再起動可否

○

pwrw

（リモート電源制御ジョブ）シャットダウン可否

○

pwrp

（リモート電源制御ジョブ）対象ホストのプラットホーム種別

○

pfm

（リモート電源制御ジョブ）プラットホーム種別

○

jty

（リモート電源制御ジョブ）実行先サービス

○

○

prm

（UNIX/PCカスタムジョブ）パラメーター

○

env

（UNIX/PCカスタムジョブ）環境変数

○

si

（UNIX/PCカスタムジョブ）標準入力ファイル名

○

so

（UNIX/PCカスタムジョブ）標準出力ファイル名

○

se

（UNIX/PCカスタムジョブ）標準エラー出力ファイル名

○

pr

（UNIX/PCカスタムジョブ）実行優先順位

○

un

（UNIX/PCカスタムジョブ）実行ユーザー名

○

jd

（UNIX/PCカスタムジョブ）終了判定種別

○

wth

（UNIX/PCカスタムジョブ）警告終了のしきい値

○

tho

（UNIX/PCカスタムジョブ）異常終了のしきい値

○

jdf

（UNIX/PCカスタムジョブ）終了判定ファイル名

○

wkp

（UNIX/PCカスタムジョブ）作業用パス名

○

ev

（UNIX/PCカスタムジョブ）環境変数ファイル名

○

soa

（UNIX/PCカスタムジョブ）標準出力ファイル名の追加書きオプション

○

sea

（UNIX/PCカスタムジョブ）標準エラー出力ファイル名の追加書きオプション

○

ts1

（UNIX/PCカスタムジョブ）転送元ファイル名1

○

td1

（UNIX/PCカスタムジョブ）転送先ファイル名1

○

top1

（UNIX/PCカスタムジョブ）自動削除オプション1

○

ts2

（UNIX/PCカスタムジョブ）転送元ファイル名2

○

td2

（UNIX/PCカスタムジョブ）転送先ファイル名2

○

top2

（UNIX/PCカスタムジョブ）自動削除オプション2

○

ts3

（UNIX/PCカスタムジョブ）転送元ファイル名3

○

td3

（UNIX/PCカスタムジョブ）転送先ファイル名3

○

top3

（UNIX/PCカスタムジョブ）自動削除オプション3

○

ts4

（UNIX/PCカスタムジョブ）転送元ファイル名4

○

td4

（UNIX/PCカスタムジョブ）転送先ファイル名4

○

top4

（UNIX/PCカスタムジョブ）自動削除オプション4

○

ab

（起動条件）起動条件付きジョブネット異常終了後の動作

○

−

hlsp

（ホストリンクジョブネット）開始点

○

hlsh

（ホストリンクジョブネット）開始点のメインフレームジョブネット名

○

hlep

（ホストリンクジョブネット）終了点

○

hleh

（ホストリンクジョブネット）終了点のメインフレームジョブネット名

○

s

（ajsshow）実行開始日時（秒）

○

−

k

（ajsshow）再実行開始日時（秒）

○

−

e

（ajsshow）実行終了日時（秒）

○

−

b

（ajsshow）処理サイクルの計算から求めた実行開始予定日時（秒）

○

−

o

（ajsshow）処理サイクルの計算から求めた実行終了予定日時（秒）

○

−

m

（ajsshow）起動条件の有効実行時刻

○

−

q

（ajsshow）起動条件の有効実行回数

○

−

SP

（ajsshow）サスペンド状態の有無

○

−

OP

（ajsshow）ジョブネットの実行日

○

−

St

（ajsshow）ジョブネットまたはジョブの，実際の実行開始日時

○

−

st

（ajsshow）ジョブネットまたはジョブの，実際の実行開始日時（秒）

○

−

Pt

（ajsshow）ジョブネットの実行開始日時

○

−

Jm

（ajsshow）ジョブネット完全名，またはジョブ完全名（プランニンググループの場合，ルートジョブネットを省略）

○

−

Am

（ajsshow）AJSPATH（プランニンググループの場合，ルートジョブネットを省略）

○

−

Ed

（ajsshow）スケジューラーサービスの起動時に予定時刻が超過した場合の実行抑止

○

−

ab

（ajsshow）異常終了したジョブを開始してから，ルートジョブネットが終了するまでの実行所要時間の推定値

○

−

an

（ajsshow）異常終了したジョブの次のユニットを開始してから，ルートジョブネットが終了するまでの実行所要時間の推定値

○

−

FG

（ajsshow）未来世代数

○

−

ds

（ajsshow）開始遅延の監視日時

○

−

de

（ajsshow）終了遅延の監視日時

○

−

Ft

（ajsshow）保留属性

○

−

MV

（ajsshow）マクロ変数と引継ぎ情報

○

−

（凡例）

○：07-50新規追加列項目

×：07-50サポート廃止列項目

−：該当しない

付録F.9　07-10の変更内容

07-10での変更点を説明します。

ジョブ運用情報ファイルを開いた直後に，［ジョブ運用ドキュメント出力］画面の帳票領域を表示しないオプションを追加しました。

Red Hat Linuxに対応しました。

付録F.10　07-00の変更内容

07-00での変更点を説明します。

ジョブやジョブネットをフローチャート風に表現し，ユニット名や定義内容を出力するジョブネットフロー出力機能を追加しました。

ユニットを作成した日時を出力できるようになりました。

CSV出力に改行コード追加オプションを追加しました。

ジョブ運用情報を収集する際，収集期間を月単位で指定する機能を追加しました。

［ジョブ運用情報の収集］画面において，ルート直下からジョブ運用情報の収集ができるようになりました。

JP1/AJS2 07-00で追加されたユニット定義情報に対応しました。

次に示すサポート帳票列項目を追加しました。

サポート基本形式

指示子

（%除く）

列項目名

月次

日次

リスト

×

×

○

unit

（基本）作成日時

×

×

○

fd

（ジョブネット）実行所要時間

×

×

○

jty

（UNIX/PCジョブ）実行先サービス

×

×

○

evesc

（JP1イベント受信監視ジョブ）実行前のイベント検索

×

×

○

ets

（JP1イベント受信監視ジョブ）イベントジョブの打ち切り状態

×

×

○

ets

（ファイル監視ジョブ）イベントジョブの打ち切り状態

×

×

○

ets

（メール受信監視ジョブ）イベントジョブの打ち切り状態

×

×

○

ets

（メッセージキュー受信監視ジョブ）イベントジョブの打ち切り状態

×

×

○

ets

（MSMQ受信監視ジョブ）イベントジョブの打ち切り状態

×

×

○

ets

（ログファイル監視ジョブ）イベントジョブの打ち切り状態

×

×

○

ets

（Windowsイベントログ監視ジョブ）イベントジョブの打ち切り状態

×

×

○

ets

（実行間隔制御ジョブ）イベントジョブの打ち切り状態

×

×

○

evsrt

（JP1イベント送信ジョブ）イベントの到達確認

×

×

○

evspl

（JP1イベント送信ジョブ）確認間隔

×

×

○

evsrc

（JP1イベント送信ジョブ）確認回数

（凡例）

○：サポートあり

×：サポートなし

付録G　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

付録G.1　関連マニュアル

関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

JP1/AJS3関連

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 入門（3021-3-101）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド（3021-3-102）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）（3021-3-103）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）（3021-3-104）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1（3021-3-105）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2（3021-3-106）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド（3021-3-107）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング（3021-3-108）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド（3021-3-109）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1（3021-3-110）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2（3021-3-111）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド（3021-3-112）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ1（3021-3-113）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ2（3021-3-114）

JP1/AJS2関連

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 解説（3020-3-K21）

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 設計・運用ガイド（3020-3-K22）

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 セットアップガイド（3020-3-K23）

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 操作ガイド（3020-3-K24）

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 コマンドリファレンス（3020-3-K25）

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 連携ガイド（3020-3-K27）

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 メッセージ（3020-3-K28）

JP1関連

JP1 Version 10 JP1/Script（Windows(R)用）（3021-3-135）

JP1 Version 10 JP1/Cm2/SNMP System Observer（3021-3-250）

付録G.2　このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，日立製品，およびそのほかの製品の名称を省略して表記しています。このマニュアルでの表記と製品の正式名称を次の表に示します。

このマニュアルでの表記

正式名称

JP1/AJS

JP1/AJS2

JP1/AJS2 - Advanced Manager

JP1/Automatic Job Management System 2 - Advanced Manager

JP1/AJS2 - Light Edition

JP1/Automatic Job Management System 2 - Light Edition

JP1/AJS2 - Manager

JP1/Automatic Job Management System 2 - Manager

JP1/AJS2 - View

JP1/Automatic Job Management System 2 - View

JP1/AJS3

JP1/AJS3 - Manager

JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager

JP1/AJS3 - View

JP1/Automatic Job Management System 3 - View

JP1/AJS2 - SO

JP1/AJS2 - SO

JP1/Automatic Job Management System 2 - Scenario Operation

JP1/AJS2 - SO Manager

JP1/Automatic Job Management System 2 - Scenario Operation Manager

JP1/AJS2 - SO View

JP1/Automatic Job Management System 2 - Scenario Operation View

JP1/AJS3 - Print Option

JP1/AJS3 - Print Option

JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option

JP1/AJS3 - Print Option Manager License

JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager License

JP1/Cm2/SSO

JP1/Cm2/SNMP System Observer

JP1/PFM/SSO

JP1/Performance Management/SNMP System Observer

JP1/SSO

JP1/Server System Observer

AIX

AIX V6.1

AIX V7.1

HP-UX

HP-UX(IPF)

HP-UX 11i V3 (IPF)

Linux

Linux 5

Linux 5(AMD/Intel 64)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (AMD/Intel 64)

Linux 5(x86)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (x86)

Linux 6

Linux 6(x86)

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6 (32-bit x86)

Linux 6(x64)

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6 (64-bit x86_64)

Solaris

Solaris 10

Solaris 10(SPARC)

Solaris 11

Solaris 11(SPARC)

HP-UX，Solaris，AIX，およびLinuxを総称して，UNIXと表記することがあります。

付録G.3　このマニュアルで使用する英略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

英略語

正式名称

CSV

Comma Separated Value

EUC

Extended UNIX Code

FTP

File Transfer Protocol

GUI

Graphical User Interface

IPF

Itanium(R) Processor Family

JIS

Japanese Industrial Standard code

LAN

Local Area Network

PDF

Portable Document Format

SNMP

Simple Network Management Protocol

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

UAC

User Account Control

UTF

UCS Transformation Format

WAN

Wide Area Network

付録G.4　KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）は，それぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

付録H　用語解説

（英字）

JP1/AJS

JP1/Automatic Job Management System 2およびJP1/Automatic Job Management System 3の総称です。

JP1/AJSは，業務を自動的に運用するためのプログラムです。

処理を順序付けて定期的に実行したり，特定の事象が発生したときに処理を開始したりできます。

JP1/AJS2

JP1/Automatic Job Management System 2の略称です。

JP1/AJS2 - Advanced Manager

JP1/Automatic Job Management System 2 - Advanced Managerの略称です。

JP1/AJS2 - Light Edition

JP1/Automatic Job Management System 2 - Light Editionの略称です。

JP1/AJS2 - Manager

JP1/Automatic Job Management System 2 - Managerの略称です。

JP1/AJS2 - SO

JP1/Automatic Job Management System 2 - Scenario Operationの略称です。

JP1/AJS2 - SO Manager

JP1/Automatic Job Management System 2 - Scenario Operation Managerの略称です。

JP1/AJS2 - SO View

JP1/Automatic Job Management System 2 - Scenario Operation Viewの略称です。

JP1/AJS2 - View

JP1/Automatic Job Management System 2 - Viewの略称です。

JP1/AJS3

JP1/Automatic Job Management System 3の略称です。

JP1/AJS3 - Manager

JP1/Automatic Job Management System 3 - Managerの略称です。

JP1/AJS3 - Print Option

JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Optionの略称です。

ジョブ運用ドキュメントを出力します。

なお，JP1/AJS3 - Print OptionとJP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseを総称して，JP1/AJS3 - Print Optionと呼ぶこともあります。

JP1/AJS3 - Print Option Manager License

JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager Licenseの略称です。

ジョブ運用情報を収集します。

JP1/AJS3 - View

JP1/Automatic Job Management System 3 - Viewの略称です。

（カ行）

カスタムジョブ

ある特定の機能を持つジョブを実行するように，あらかじめ定義されたジョブです。ファイル転送やメインフレームへのジョブ依頼など，標準カスタムジョブとして提供しているもののほかに，業務の中でよく使うジョブをカスタムジョブとして登録しておくこともできます。

基準時刻

JP1/AJSを運用するときの，一日の起点（日付の境）となる時刻です。例えば，基準時刻を「8時」と設定すると，7時59分までは前日扱いとなります。

構成定義ファイル

JP1/AJSの運用に必要な情報を定義したファイルです。例えば，ジョブネットワーク要素を作成するディレクトリを指定したり，syslogメッセージの出力の要否を指定したりします。

（サ行）

シナリオ

JP1/AJS2-SOで利用されるジョブネット，ジョブ，機能の総称です。

書式定義ファイル

書式を定義したファイル（拡張子：.jof）です。［書式定義］画面で作成し，［環境設定］画面で指定するフォルダに格納します。

ジョブ

コマンド，シェルスクリプト，Windows実行ファイルなどの集まりです。

ジョブ運用情報の収集

JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの機能です。JP1/AJS2 - Manager，JP1/AJS2 - Light Edition，JP1/AJS2 - Advanced Manager，またはJP1/AJS3 - Managerからジョブの運用情報を収集します。

ジョブ運用情報ファイル

JP1/AJSから収集したジョブ運用情報を格納するファイル（拡張子：.aoi）です。このファイルは，JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseで生成し，JP1/AJS3 - Print Optionの入力となります。

ジョブ運用ドキュメント管理

JP1/AJS3 - Print OptionとJP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseの総称名です。

ジョブ運用ドキュメントの出力

JP1/AJS3 - Print Optionの機能です。JP1/AJS3 - Print Option Manager Licenseで収集したジョブの運用情報をドキュメントとして出力します。

ジョブグループ

複数の業務を分類して管理するためのフォルダです。

ジョブネット

実行順序を関連づけたジョブの集まりです。ジョブネットを実行すると，ジョブネット中のジョブが実行順序に従って自動的に実行されます。

ジョブネットコネクタ

ルートジョブネットの実行順序を制御するためのジョブネットワーク要素です。

対象のルートジョブネットと接続関係を持ち，その終了や開始を待ち合わせます。

ジョブネットフロー出力

ジョブネットの定義内容をジョブネットフロー書式で，Microsoft ExcelまたはPDFファイルに出力します。

ジョブネットフロー書式定義ファイル

ジョブネットフロー書式を定義したファイル（拡張子：.fof）です。［ジョブネットフロー書式定義］画面にて設定したジョブネットフロー出力の書式定義を保存するファイルです。

ジョブネットリリース機能

ジョブネットの定義を自動的に切り替える機能です。

切り替え予定のジョブネットの定義および切り替え日時をあらかじめ指定しておくことで，指定した日時にジョブネットの定義を切り替えられます。

（タ行）

帳票領域

ユニット名ツリービューで指定されたユニットの帳票を表示するための［ジョブ運用ドキュメント出力］画面内の領域です。初期状態では，画面の右側に配置されます。

（ナ行）

ネストジョブネット

ジョブネット中に定義したジョブネットです。

（ハ行）

プランニンググループ

複数のルートジョブネットを計画的に切り替えて実行するためのユニットです。プランニンググループの直下に異なる定義内容のルートジョブネットを複数作成し，それぞれに異なったスケジュールを定義することで，指定したスケジュールに従って自動的にジョブネットを切り替えて実行できます。

（マ行）

マップ出力

ジョブネットの定義内容をマップ形式で，Microsoft ExcelまたはPDFファイルに出力します。

マネージャージョブグループ

JP1/AJS2 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Managerから，別のJP1/AJS2 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Managerの業務を監視するためのジョブグループです。

マネージャージョブネット

JP1/AJS2 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Managerから，別のJP1/AJS2 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Managerの業務を監視するためのジョブネットです。

（ヤ行）

ユニット

ジョブネットワーク要素の総称です。

ユニット属性

JP1/AJSのジョブネットワーク要素の各種定義項目。JP1/AJSのコマンド「ajsprint」，「ajsshow」のフォーマット指示子に該当します。

ユニット名ツリービュー

収集したユニットを階層表示するための領域です。初期状態では，［ジョブ運用ドキュメント出力］画面の左側に配置されます。

（ラ行）

リカバリージョブ

先行するジョブ，またはジョブネットが異常終了したときに実行されるジョブです。

リカバリージョブネット

先行するジョブ，またはジョブネットが異常終了したときに実行されるジョブネットです。

リリースID

ジョブネットリリース機能で使用されている，切り替えるジョブネットの定義を区別するIDです。

索引

C

CSV形式[1]

CSV出力時に改行コードを付加する[1]

［CSVファイルの保存］画面[1]

H

Hitachi PP Installer[1]

J

JP1/AJS3 - Print Option[1]

JP1/AJS3 - Print Option Manager License[1]

JP1/AJS3 - Viewの設定[1]

jprcollect[1]

jprpomlstart[1]

jprpomlstop[1]

jprprint[1]

あ

アンインストール[1]

い

［印刷］画面[1]

［印刷プレビュー］画面[1]

う

ウイルス対策ソフト実行時の注意事項[1]

か

［環境設定］画面[1]

完全パス[1]

き

基本形式[1]

共通メッセージログ[1]

け

月次[1]

月次指定[1]

こ

コメントを表示する[1]

さ

サービス[1]

サポート帳票列項目一覧[1]

し

実行履歴ファイル[1]

［書式定義］画面[1]

ジョブ[1]

ジョブ運用情報の収集[1]

［ジョブ運用情報の収集］画面[1]

ジョブ運用情報の転送[1]

ジョブ運用情報ファイル[1]

［ジョブ運用情報ファイルの選択］画面[1]

［ジョブ運用ドキュメント出力］画面[1]

ジョブグループ[1]

ジョブネット[1]

［ジョブネット（リリースID）名一覧］画面[1]

［ジョブネットフローPDF出力］画面[1]

ジョブネットフロー出力[1]

［ジョブネットフロー出力］画面[1]

ジョブネットフロー書式定義[1]

［ジョブネットフロー書式定義］画面[1]

せ

セットアップ[1]

そ

相対月指定[1]

［その他］タブ[1]

ち

帳票領域[1]

と

トラブル発生時に採取が必要な資料[1]

に

日次[1]

ね

ネストジョブグループ[1]

ネストジョブネット[1]

年月日指定[1]

は

バックアップ対象ファイル[1]

ひ

［表示範囲の変更］画面[1]

ふ

ファイアウォール[1]

フォント[1]

フッター[1]

プランニンググループ[1]

プロセス一覧[1]

プロセス別ログ[1]

へ

ヘッダー[1]

ほ

ポート番号[1]

ま

［マップPDF出力］画面[1]

［マップ出力］画面[1]

マネージャージョブグループ[1]

マネージャージョブネット[1]

マネージャーユニット[1]

め

名称[1]

名称+階層[1]

名称自動変換規則[1]

ゆ

ユニット[1]

［ユニット］タブ[1]

ユニット名ツリービュー[1]

よ

［用紙設定］画面[1]

用紙を設定する[1]

り

リスト[1]

リモートジョブネット[1]

る

ルートジョブグループ[1]

ルートジョブネット[1]

れ

［列項目］タブ[1]

ろ

ログ情報の種類[1]