JP1 Version 10　JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2

手引・文法書

3021-3-111-20

前書き

対象製品

適用OSのバージョン，JP1/Automatic Job Management System 3が前提とするサービスパックやパッチなどの詳細については，リリースノートで確認してください。

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager（適用OS：Windows）

P-2W12-3KA4 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 10-50

製品構成一覧および内訳形名

P-2A12-3KA4 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 10-50（適用OS：Windows Server 2012，Windows Server 2008）

P-2412-3KA4 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 10-50（適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003（x64））

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager（適用OS：UNIX）

P-1J12-27A1 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 10-50（適用OS：HP-UX（IPF））

P-9312-27A1 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 10-50（適用OS：Solaris 11（SPARC），Solaris 10（SPARC））

P-1M12-27A1 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 10-50（適用OS：AIX）

P-8112-27A1 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 10-50（適用OS：Linux 6.1（x86）以降，Linux 6.1（x64）以降，Linux 5.1（x86）以降，Linux 5.1（AMD/Intel 64）以降）

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent（適用OS：Windows）

P-2W12-33A4 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 10-50

製品構成一覧および内訳形名

P-2A12-33A4 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 10-50（適用OS：Windows Server 2012，Windows Server 2008）

P-2412-33A4 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 10-50（適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003（x64））

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent（適用OS：UNIX）

P-1J12-29A1 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 10-50（適用OS：HP-UX（IPF））

P-9312-29A1 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 10-50（適用OS：Solaris 11（SPARC），Solaris 10（SPARC））

P-1M12-29A1 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 10-50（適用OS：AIX）

P-8112-29A1 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 10-50（適用OS：Linux 6.1（x86）以降，Linux 6.1（x64）以降，Linux 5.1（x86）以降，Linux 5.1（AMD/Intel 64）以降）

●JP1/Automatic Job Management System 3 - View（適用OS：Windows）

P-2W12-34A4 JP1/Automatic Job Management System 3 - View 10-50

製品構成一覧および内訳形名

P-2A12-34A4 JP1/Automatic Job Management System 3 - View 10-50（適用OS：Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008，Windows Vista）

P-2412-34A4 JP1/Automatic Job Management System 3 - View 10-50（適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003（x64），Windows XP Professional）

●JP1/Base※（適用OS：Windows）

P-2W2C-6LA4 JP1/Base※ 10-50

製品構成一覧および内訳形名

P-2A2C-6LA4 JP1/Base※ 10-50（適用OS：Windows Server 2012，Windows Server 2008）

P-242C-6LA4 JP1/Base※ 10-50（適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003（x64））

●JP1/Base※（適用OS：UNIX）

P-1J2C-6LA1 JP1/Base※ 10-50（適用OS：HP-UX（IPF））

P-9D2C-6LA1 JP1/Base※ 10-50（適用OS：Solaris 11（SPARC），Solaris 10（SPARC））

P-1M2C-6LA1 JP1/Base※ 10-50（適用OS：AIX）

P-812C-6LA1 JP1/Base※ 10-50（適用OS：Linux 6.1（x86）以降，Linux 6.1（x64）以降，Linux 5.1（x86）以降，Linux 5.1（AMD/Intel 64）以降）

注※　この製品は，ISO9001の認証を受けた品質マネジメントシステムで開発されました。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

Active Directoryは，米国Microsoft Corporationの，米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Adobeは，Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

AIXは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。

AS/400は，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。

CONNECT：Queueは，米国でのSterling Commerce,Inc.の登録商標です。

GIFは，米国CompuServe Inc.が開発したフォーマットの名称です。

HP NonStop Serverは，Hewlett-Packard Development Company, L.P.の商標です。

HP-UXは，Hewlett-Packard Development Company, L.P.のオペレーティングシステムの名称です。

INS-Cは，日本電信電話(株)のサービス名称です。

INS-Pは，日本電信電話(株)のサービス名称です。

InstallShieldは，Macrovision Corporationの米国および/ または他の国における登録商標または商標です。

Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Itaniumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Lotus Notesは，IBM Corporationの登録商標です。

MicrosoftおよびOutlookは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MicrosoftおよびSQL Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MicrosoftおよびExcelは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft Exchange Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft OfficeおよびExcelは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MQSeriesは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。

MSPは，富士通株式会社の登録商標です。

MVSは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。

OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

PA-RISCは，Hewlett-Packard Development Company, L.P.の商標です。

Pentiumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

SAP，R/3，および本文書に記載されたその他の SAP 製品，サービス，ならびにそれぞれのロゴは，ドイツおよびその他の国々における SAP AG の商標または登録商標です。

すべてのSPARC商標は，米国SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC商標がついた製品は，米国Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。

TELstaffは，株式会社日立ソリューションズの登録商標です。

UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

活文，PDFstaffは，株式会社日立ソリューションズの登録商標です。

その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

プログラムプロダクト「P-9312-27A1，P-9312-29A1，P-9D2C-6LA1」には，Oracle Corporationまたはその子会社，関連会社が著作権を有している部分が含まれています。

プログラムプロダクト「P-9312-27A1，P-9312-29A1，P-9D2C-6LA1」には，UNIX System Laboratories, Inc.が著作権を有している部分が含まれています。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記

製品名

Excel

Microsoft(R) Excel

Microsoft(R) Office Excel

Exchange Server

Microsoft(R) Exchange 2000 Enterprise Server

Microsoft(R) Exchange 2000 Server

Microsoft(R) Exchange Server

IE

Internet Explorer

Microsoft(R) Internet Explorer(R)

Windows(R) Internet Explorer(R)

Microsoft Mail

Microsoft(R) Mail

Microsoft SQL Server

Microsoft(R) SQL Server

Microsoft(R) SQL Server Enterprise Edition

MSCS

Microsoft(R) Cluster Server

MSMQ

Microsoft(R) Message Queue Server

Outlook

Outlook 2003

Microsoft(R) Outlook(R) 2003

Outlook 2007

Microsoft(R) Outlook(R) 2007

Outlook 2010

Microsoft(R) Outlook(R) 2010

Outlook Express

Microsoft(R) Outlook(R) Express

Windows 7

Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise

Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional

Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate

Windows 8

Windows(R) 8 Enterprise

Windows(R) 8 Pro

Windows 8.1

Windows(R) 8.1 Enterprise

Windows(R) 8.1 Pro

Windows Server 2003

Windows Server 2003

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition

Windows Server 2003 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition

Windows Server 2003（x64）

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition

Windows Server 2003 R2（x64）

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition

Windows Server 2008

Windows Server 2008

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard

Windows Server 2008 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard

Windows Server 2012

Windows Server 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard

Windows Server 2012 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard

Windows Vista

Microsoft(R) Windows Vista(R) Business

Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise

Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate

Windows XP Professional

Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Operating System

Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008，Windows Vista，Windows Server 2003，およびWindows XP Professionalを総称してWindowsと表記することがあります。

発行

2014年9月 3021-3-111-20

著作権

Copyright (C) 2012, 2014, Hitachi, Ltd.

Copyright (C) 2012, 2014, Hitachi Solutions, Ltd.

変更内容

変更内容（3021-3-101-20，3021-3-102-20，3021-3-103-20，3021-3-104-20，3021-3-105-20，3021-3-106-20，3021-3-107-20，3021-3-108-20，3021-3-109-20，3021-3-110-20，3021-3-111-20，3021-3-112-20，3021-3-113-20，3021-3-114-20）

追加・変更内容

変更個所

JP1/AJS3 - Managerをインストール・セットアップした仮想マシンを複製できるようにした。

設計（システム）

付録F

構築1

2.2，3.1，3.2，12.2，13.1，13.2，付録H

トラブル

2.14

メッセージ2

KFPS00615-W，KFPU00219-E

ディザスター・リカバリー環境の構築の際に，メインホストとリモートホストの論理ホスト名が同一名でも構成できるように機能を拡大した。

構築1

9.1，9.2.1，9.2.2，9.2.3(1)，9.3，18.1，18.2.1，18.2.2，18.2.3(1)，18.3

運用

12.1.2(1)，12.1.3(1)，12.1.3(2)(a)，12.1.3(2)(b)，12.1.4，12.2.1(1)，12.2.1(1)(a)，12.2.1(1)(g)，12.2.3，12.3.1，12.3.1(4)，12.4，12.4.1，12.4.2

コマンド2

2. jajs_rpenvexport，2. jajs_rpenvimport，2. jajs_rpsite

メッセージ1

1.3.3，1.3.9，1.4.1，KAVS3702-E，KAVS3710-I，KAVS3711-E，KAVS3754-E

メッセージ2

KNAD3994-E

起算スケジュールを運用日や休業日に関係なく日数で算出する機能を追加した。

導入

3.3.2(1)(g)

設計（業務）

3.5.5

操作

15.3.17(4)

コマンド1

2. ajschgnet，2. ajsprint

コマンド2

4.2.4

メッセージ1

KAVS0188-E

メッセージ2

KAVV455-E

即時実行登録時に，ジョブネットの実行を保留する機能を追加した。

導入

3.4.2，4.1.1(1)

設計（業務）

2.2.3(4)

操作

15.3.1(1)(d)，15.3.22(3)，15.3.38，15.3.47，15.10.1(1)(e)

コマンド1

2. ajsentry

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerに対して，一部のコマンドを実行できる機能を追加した。

導入

1.2.9

設計（システム）

4.5.4

構築1

付録C.1(2)(a)

運用

2.2.2(1)(a)，2.2.2(1)(b)，2.2.4(1)，2.3.5(2)，13.1，13.1.8

トラブル

付録A.1(1)(a)，付録A.1(2)(a)，付録A.3，付録C.1(70)，付録C.1(71)，付録C.1(76)，付録C.1(77)，付録C.1(83)

操作

10.4，11.1.1(1)，11.1.1(4)，11.3.9，11.3.18，15.3.2(1)，15.3.2(2)，15.3.3(1)，15.3.3(2)，15.3.52，15.3.53，15.3.54，15.4.2，15.4.3，15.7.2，15.7.3，15.8.2，15.8.3，15.9.2，15.9.3，15.10.2，15.10.3

コマンド1

2. ajslogprint，2. ajsprint，2. ajsshow，2. ajsstatus

コマンド2

2. jajs_setup_cluster

メッセージ1

1.3.3，KAVS0901-E，KAVS0538-I，KAVS0539-I

メッセージ2

KAVV263-E，KAVV269-E，KAVV385-E，KAVV418-E，KAVV419-E，KAVV2507-E，KAVV3900-Q〜KAVV3910-E，KAVV3912-E〜KAVV3919-E，KAVV3922-E〜KAVV3929-E，KAVV3931-E，KAVV3932-E，KAVV3934-E〜KAVV3936-Q

資料採取ツール（_04.batまたは_04）と同機能の，jajs_log.batおよびjajs_logの提供を開始した。また，Windows版の資料採取ツールに，資料の出力先を任意に指定できるオプションを追加した。

設計（システム）

5.1.1，9.4

構築1

2.2.1(2)(a)，2.2.2(2)，7.1.1，7.1.2，12.2.1(2)(a)，16.1.1，16.1.2

運用

2.2.5(1)(b)，2.2.5(2)(c)，2.3.6，2.3.6(1)(b)，2.3.6(2)(c)

トラブル

1.4.1(1)，1.4.2(1)，2.7.2(2)

コマンド1

1.5.8，1.6，2. jajs_logまたは_04（UNIX限定），2. jajs_log.batまたは_04.bat（Windows限定）

コマンド2

1.5.8，1.6

メッセージ2

KAVU5287-E，KAVU5501-E

ajsprintコマンドに，関連線情報の出力順序をユニット名称順にするオプションを追加した。

構築2

2.2.1，2.2.2(113)

運用

13.1，13.1.8

コマンド1

2. ajsprint

エージェントホストのIPアドレスを変更する手順を変更した。

構築1

6.3.19，15.3.19

構築2

2.4.1，2.4.2(13)

運用

8.9.2

メッセージ1

1.3.4，KAVT0198-E，KAVT0199-E，KAVT0528-E，KAVT0658-E〜KAVT0661-E，KAVT0664-E

AIX，HP-UX，およびSolaris10で使用できる文字コードにUTF-8を追加した。

導入

10.1.1(5)(c)

設計（システム）

2.4.3(1)，2.4.3(5)，7.2.2，8.3.2

構築1

13.4.1(1)，15.1.9，付録C.2(4)，付録C.2 (5)，付録D.2(4)，付録D.2 (5)

構築2

2.2.2(59)，2.7.1，2.8.2(7)

運用

4.4.2

操作

15.3.6

コマンド1

1.4.1

コマンド2

1.4.1，2. ajsembdbsetup，2. jajs_setup，2. jajs_setup_cluster

メッセージ2

KAVV179-E，KAVV503-E，KAVV601-E，KAVV882-E，KAVV883-E，KAVV1503-E，KAVV2119-E

jajs_killall.clusterコマンドに指定できる論理ホスト名の文字数を拡張した。

運用

11.6.1(3)

コマンド1

2. jajs_killall.cluster

AIX V7.1またはAIX V6.1のJP1/AJS3 - Managerと，バージョン08-57以降のJP1/AJS2 - Manager for Mainframeが連携できるようにした。

設計（システム）

8.1.6

（凡例）

入門：JP1/Automatic Job Management System 3 入門

導入：JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド

設計（システム）：JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）

設計（業務）：JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）

構築1：JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1

構築2：JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2

運用：JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド

トラブル：JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング

操作：JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド

コマンド1：JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1

コマンド2：JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2

連携：JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド

メッセージ1：JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ1

メッセージ2：JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ2

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，JP1/Automatic Job Management System 3（以降，JP1/AJS3と省略します）のセットアップ時や特別な運用で使用するコマンドの文法，情報定義ファイルの文法と記述例について説明したものです。

対象読者

このマニュアルは次の方にお読みいただくことを前提に説明しています。

JP1/AJS3を使ったジョブの自動運転システムを運用しようと考えている方，または運用するために設計する方

JP1/AJS3を使ったジョブの自動運転システムを運用する方

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章から構成されています。

なお，このマニュアルは各OS（Operating System）に共通のマニュアルです。OSごとに差異がある場合は，本文中でそのつど内容を書き分けています。

第1章 コマンドの概要

コマンドを使ってJP1/AJS3を運用する方法について説明しています。

第2章 セットアップコマンド

JP1/AJS3のセットアップ時に使用するコマンドについて説明しています。

第3章 特別な運用で使用するコマンド

JP1/AJS3の特別な運用で使用するコマンドについて説明しています。

第4章 情報定義ファイルの作成

各種の情報定義ファイルの作成方法について説明しています。

JP1 Version 8での製品体系変更について

JP1 Version 8では，JP1/AJS2の製品体系に次の変更がありました。

JP1/AJS2 - Advanced Managerは廃止されました。JP1/AJS2 - Advanced Managerが提供していた組み込みデータベースは，JP1 Version 8では，JP1/AJS2 - Managerに同梱されています。

JP1/AJS2 - Light Editionは廃止されました。

JP1/AJS2 - Client Toolkitは廃止されました。

JP1/AJS2 - Viewは，Windows版だけの提供となりました。

JP1/AJS3のマニュアル体系とマニュアルの使い分けについて

JP1/AJS3のマニュアルは，14冊に分かれています。各マニュアルは，主に次の内容について記載しています。

なお，ここでのマニュアル名称は「JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3」を省略しています。

項番

マニュアル名

記載内容

1

入門

（3021-3-101）

JP1/AJS3の特長

JP1/AJS3の基本的な操作例

2

導入ガイド

（3021-3-102）

JP1/AJS3の特長

各機能の解説

3

設計ガイド（システム構築編）

（3021-3-103）

システムの設計時に検討する内容

システム設計時の注意事項

4

設計ガイド（業務設計編）

（3021-3-104）

ジョブやジョブネットの構築のために検討する内容

ジョブやジョブネット設計時の注意事項

5

構築ガイド1

（3021-3-105）

インストール・セットアップの操作手順

運用に合わせた環境設定の手順

6

構築ガイド2

（3021-3-106）

環境設定パラメーターの説明

運用プロファイルの説明

7

運用ガイド

（3021-3-107）

システムの運用時に知っておくべき情報

JP1/AJS3の運用に役立つノウハウ

8

トラブルシューティング

（3021-3-108）

障害が発生したときの対処方法

障害が発生したときに必要な資料

9

操作ガイド

（3021-3-109）

JP1/AJS3 - Viewの操作方法

JP1/AJS3 Console Viewの操作方法

画面，ダイアログボックスの説明

10

コマンドリファレンス1

（3021-3-110）

コマンドの文法

11

コマンドリファレンス2

（3021-3-111）

コマンドの文法（セットアップ時に使用するコマンド，特別な運用で使用するコマンド）

情報定義ファイルの文法と記述例

12

連携ガイド

（3021-3-112）

他製品と連携して実現する機能の解説およびセットアップ

13

メッセージ1

（3021-3-113）

JP1/AJS3が出力するメッセージ（KAJS〜KAVTで始まるメッセージ）

14

メッセージ2

（3021-3-114）

JP1/AJS3が出力するメッセージ（KAVU〜KNADで始まるメッセージ）

各マニュアルは，利用目的に合わせて次のようにお読みください。

利用目的

必ず読むマニュアル

必要に応じて読むマニュアル

JP1/AJS3の基本的な操作を体験したい。

入門

（3021-3-101）

操作ガイド

（3021-3-109）

JP1/AJS3の機能について知りたい。

導入ガイド

（3021-3-102）

連携ガイド

（3021-3-112）

ジョブの自動運転システムを構築したい（インストール，セットアップなど）。

設計ガイド（システム構築編）

（3021-3-103）

構築ガイド1

（3021-3-105）

構築ガイド2

（3021-3-106）

連携ガイド

（3021-3-112）

自動化する業務を設計したい（ジョブ定義，スケジュール定義など）。

設計ガイド（業務設計編）

（3021-3-104）

操作ガイド

（3021-3-109）

運転中のシステムの監視やメンテナンス方法について知りたい。

運用ガイド

（3021-3-107）

トラブルシューティング

（3021-3-108）

メッセージ1

（3021-3-113）

メッセージ2

（3021-3-114）

運用中のトラブルの対処方法について知りたい。

トラブルシューティング

（3021-3-108）

メッセージ1

（3021-3-113）

メッセージ2

（3021-3-114）

JP1/AJS3の操作方法について知りたい。

操作ガイド

（3021-3-109）

コマンドリファレンス1

（3021-3-110）

コマンドリファレンス2

（3021-3-111）

1　コマンドの概要

この章では，コマンドを使ってJP1/AJS3を運用する方法を説明します。

JP1/AJS3のコマンドの記述形式および文法規則は，WindowsとUNIXとで共通です（ただし，使用できるコマンド，指定できるオプションが，Windowsで実行する場合とUNIXで実行する場合とで異なることもあります）。

Windowsの場合，コマンドプロンプトからコマンドを実行します。また，JP1/Scriptを使用して，JP1/AJS3のコマンド用スクリプトファイルを作成することもできます。JP1/Scriptで作成したスクリプトファイルを使用すると，スクリプト処理の開始時刻を指定したり，システムの起動時にスクリプトを自動的に実行させたりできます。JP1/Scriptについては，マニュアル「JP1/Script（Windows(R)用）」を参照してください。

UNIXの場合，制御端末からコマンドを実行します。

1.1　コマンドの記述形式

ここでは，コマンドの記述形式として，コマンドの指定方法と，コマンドの文法の説明に使用する記号について説明します。

1.1.1　コマンドの指定方法

コマンドの指定形式を次に示します。

(1)を「オプション」と呼びます。(2)を「引数」と呼びます。

次に，引数の指定方法を説明します。

最初にオプションを指定し，次にユニット名などの任意名を指定します。オプションの前に任意名を指定すると，システムは指定内容をすべて任意名として処理します。

オプションを複数指定する場合，指定順序は任意です。

一つのオプションに対し，値を複数指定する場合は，値間を「,（コンマ）」で区切ります。

値のないオプションは連続して指定できます。

（例）

「-a-b-c」を，「-abc」と指定できます。

値のない2バイトのオプションは，連続して指定できません。

（例）

「-a-ab」を，「-aab」と指定したり，「-cd -cf」を，「-cdcf」と指定したりすることはできません。

オプションを連続して指定する場合，最後のオプションには値を指定できます。

（例）

「-abc xyz」の「xyz」は，オプションcの値になります。

値を持たないオプションに値を指定した場合，システムはその値以降をすべて任意名として処理します。

期待しないオプションを指定した場合，エラーになります。

任意名にユニット名を指定する場合の注意事項については，「1.1.2 ユニット名の指定方法」を参照してください。

任意名に総称名を指定する場合の注意事項については，「1.1.4 総称名の指定方法」を参照してください。

最初の任意名（上記のコマンド指定例の場合，「任意名X」）に「-」で始まる文字列を指定したい場合は，「--△₁任意名X」と指定します（システムは，--△₁以降を任意名として処理します）。なお，二番目以降の任意名には，--△₁の指定は不要です。

（例）

二つの任意名（「-jobA」および「-jobB」）を続けて指定する場合は，「-- -jobA -jobB」と指定します。

任意名には正規表現が使用できます。

期待する数以上の任意名を指定した場合，エラーになります。

引数に指定する文字は，大文字・小文字が区別されます。大文字・小文字の使い分けに注意してください。

1.1.2　ユニット名の指定方法

コマンド引数の任意名としてユニット名を指定する方法について説明します。

ユニット名の指定形式を次に示します。

論理ホスト名を指定できるコマンドの場合（他ホストのユニットにリモートアクセスする場合）

[[論理ホスト名:][スケジューラーサービス名]:]ユニット名[:@実行ID]

論理ホスト名を指定できないコマンドの場合（自ホストのユニットにローカルアクセスする場合）

[[スケジューラーサービス名]:]ユニット名[:@実行ID]

次に，各項目について説明します。

論理ホスト名

論理ホスト名を指定できるコマンドと，指定できないコマンドがあります。詳細については，各コマンドの説明を参照してください。

自ホスト内に複数の論理ホスト名を持つ場合，スケジューラーサービス名と環境変数JP1_HOSTNAMEの指定によって該当する論理ホスト名が特定されます。したがって，論理ホスト名を指定する必要はありません。指定した場合，自ホスト内であってもTCP/IPプロトコルによる通信が発生するため，認証の設定が必要になります。

論理ホスト名を省略した場合，指定したスケジューラーサービス名の先頭に環境変数AJSMANAGERHOSTの内容が補われます。

環境変数AJSMANAGERHOSTを設定していない場合，自ホスト内として扱われ，環境変数JP1_HOSTNAMEに指定した論理ホスト名のサービスとします。

環境変数JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，物理ホストのJP1/AJS3サービスが仮定されます。

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名を指定した場合，-Fオプションおよび環境変数AJSCONFは無視されます。

スケジューラーサービス名を省略した場合，-Fオプションに指定した値が仮定されます。-Fオプションを省略した場合，環境変数AJSCONFの値が仮定されます。環境変数AJSCONFを設定していない場合は，デフォルトのスケジューラーサービス名が仮定されます。

ユニット名

ユニット名には，ジョブグループ名，ジョブネット名，ジョブ名を指定します。これらは完全名で指定することもできます。

完全名は，先頭が「/」で，ルートジョブグループからそのユニットまでの名称を「/」で区切って指定したものです。ユニットの完全名は，JP1/AJS3の中で一意に管理されています。

ユニット名を完全名で指定しなかった場合，指定した名称の先頭に環境変数AJSPATHの内容が補われます。環境変数AJSPATHを設定していない場合は，指定した名称の先頭に「/」が補われます。

前製品（JP1/AJS）からの移行のために使用できる記号文字

" & ' * < > ? [ ¥ ] ^‘ {｜} ~

をユニット名に使用している場合は，ユニット名全体を「"（ダブルクォーテーションマーク）」で囲み，記号文字の前に「¥」文字を置いてキャストする必要があります（例：ajsprintコマンドで，ユニット/net[1]を指定する場合：ajsprint "/net¥[1¥]"）。

なお，これらの記号は前製品（JP1/AJS）からの移行時のために用意されているため，その他の用途では使用しないでください。

実行ID

実行IDを指定できるコマンドと，指定できないコマンドがあります。詳細については，各コマンドの説明を参照してください。

実行IDは，ジョブネットを登録するとき，最上位ジョブネットの実行予定の一つに対して一つ割り振られる番号のことで，JP1/AJS3 - Viewやajsshowコマンドで確認できます。実行IDを指定できるコマンドで，実行IDの指定を省略すると，各コマンドが操作の対象とする世代を自動的に判定します。ジョブネットの世代の自動判定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.2 ジョブネットの世代管理」を参照してください。

1.1.3　プランニンググループ使用時のコマンドでのユニット名の指定方法

プランニンググループの下にあるユニットを次に示すコマンドで操作する場合，ルートジョブネット名を省略しても，コマンド実行時に世代があるユニットが操作対象として自動的に選択されます。したがって，プランニンググループに対してコマンドを実行すれば，ルートジョブネット名を省略しても，運用中のルートジョブネットや下位にあるジョブに対して操作できます。

ajschgstat

ajsintrpt

ajskill

ajsplan

ajsrerun

ajsshow

操作対象となるユニットが自動的に選択されるかどうかは，上記のコマンドの-Xオプションで指定した値，または環境変数AJSAUTOJUDGEで設定した値で判定されます。その他のコマンドでは，環境変数AJSAUTOJUDGEの設定にかかわらず，プランニンググループの下にあるルートジョブネット名は省略できません。操作したいユニットを完全名で指定します。

各コマンドの詳細については，「1.5 コマンド一覧」を参照してください。環境変数AJSAUTOJUDGEの詳細については，「1.4 環境変数一覧」を参照してください。

自動選択の設定が有効かどうかは，次の規則に従って判定されます。

コマンドの-Xオプションに指定した値が優先されるため，-Xオプションに指定がある場合，その指定値で判定する。

「-X yes」の場合

自動選択の設定が有効です。プランニンググループの下のルートジョブネット名を省略してユニット名を指定できます。運用中のユニットが自動的に選択されて，該当するユニットに対して操作します。

「-X no」の場合

自動選択の設定が有効ではありません。プランニンググループの下のルートジョブネット名を省略できません。操作したいユニット名の完全名を指定します。

「-X auto」の場合

プランニンググループの下のルートジョブネット名を完全名で指定します。この場合，指定したユニットが操作対象になります。ただし，プランニンググループの下のルートジョブネット名を省略して指定したパス名と，同じ名称のユニットがある場合，省略したものとして扱われ，運用中のユニットが自動選択されて，該当するユニットに対して操作します。

-Xオプションに指定がない場合，環境変数AJSAUTOJUDGEの設定値で判定する。

AJSAUTOJUDGEが「YES」の場合

自動選択の設定が有効です。プランニンググループの下のルートジョブネット名を省略してユニット名を指定できます。運用中のユニットが自動的に選択されて，該当するユニットに対して操作します。

AJSAUTOJUDGEが「NO」の場合

自動選択の設定が有効ではありません。プランニンググループの下のルートジョブネット名を省略できません。操作したいユニット名の完全名を指定します。

AJSAUTOJUDGEが「AUTO」の場合

プランニンググループの下のルートジョブネット名を完全名で指定します。この場合，指定したユニットが操作対象になります。ただし，プランニンググループの下のルートジョブネット名を省略して指定したパス名と，同じ名称のユニットがある場合，省略したものとして扱われ，運用中のユニットが自動選択されて，該当するユニットに対して操作します。

値を設定しない場合

自動選択の設定が有効です。プランニンググループの下のルートジョブネット名を省略してユニット名を指定できます。運用中のユニットが自動的に選択されて，該当するユニットに対して操作します。ただし，ジョブネット名を省略したパターンのユニット名が見つからない場合は，ユニットの完全名で指定したと仮定され，該当するユニットに対して操作します。該当するユニットがない場合，エラーになります。

ジョブグループの下位にあるユニットに対しては，-Xオプションで値を指定したり，環境変数AJSAUTOJUDGEで値を設定したりしても，ルートジョブネット名は省略できません。

コマンドをリモート実行する場合の環境変数AJSAUTOJUDGEの値は，JP1/AJS3を起動したときの値に従います。

コマンドでプランニンググループの下位にあるユニットを操作する場合のユニット構成の例を次の図に示します。

図1‒1　コマンド操作時のプランニンググループのユニット構成例

上記のユニット構成で，オプションの指定，または環境変数の設定によってどのユニットが操作対象になるかを，ajsplanコマンドを例にして次に示します。

「-X yes」の場合

コマンドの実行例：ajsplan -h -X yes /プランニンググループ

操作対象ユニット：プランニンググループ/ジョブネット1-3

コマンドの実行例：ajsplan -h -X yes /プランニンググループ/ジョブ1

操作対象ユニット：プランニンググループ/ジョブネット1-3/ジョブ1

「-X no」の場合

コマンドの実行例：ajsplan -h -X no /プランニンググループ/ジョブネット1-3/ジョブ1

操作対象ユニット：プランニンググループ/ジョブネット1-3/ジョブ1

「-X auto」の場合

コマンドの実行例：ajsplan -h -X auto /プランニンググループ

操作対象ユニット：プランニンググループ/ジョブネット1-3

コマンドの実行例：ajsplan -h -X auto /プランニンググループ/ジョブネット1-1

操作対象ユニット：プランニンググループ/ジョブネット1-1

コマンドの実行例：ajsplan -h -X auto /プランニンググループ/ジョブ1

操作対象ユニット：プランニンググループ/ジョブネット1-3/ジョブ1

AJSAUTOJUDGEが「YES」の場合

コマンドの実行例：ajsplan -h /プランニンググループ

操作対象ユニット：プランニンググループ/ジョブネット1-3

コマンドの実行例：ajsplan -h /プランニンググループ/ジョブ1

操作対象ユニット：プランニンググループ/ジョブネット1-3/ジョブ1

AJSAUTOJUDGEが「NO」の場合

コマンドの実行例：ajsplan -h /プランニンググループ/ジョブネット1-3/ジョブ1

操作対象ユニット：プランニンググループ/ジョブネット1-3/ジョブ1

AJSAUTOJUDGEが「AUTO」の場合

コマンドの実行例：ajsplan -h /プランニンググループ

操作対象ユニット：プランニンググループ/ジョブネット1-3

コマンドの実行例：ajsplan -h /プランニンググループ/ジョブネット1-1

操作対象ユニット：プランニンググループ/ジョブネット1-1

コマンドの実行例：ajsplan -h /プランニンググループ/ジョブ1

操作対象ユニット：プランニンググループ/ジョブネット1-3/ジョブ1

AJSAUTOJUDGEに値を設定しない場合

コマンドの実行例：ajsplan -h /プランニンググループ

操作対象ユニット：プランニンググループ/ジョブネット1-3

コマンドの実行例：ajsplan -h /プランニンググループ/ジョブネット1-1

操作対象ユニット：プランニンググループ/ジョブネット1-1

コマンドの実行例：ajsplan -h /プランニンググループ/ジョブ1

操作対象ユニット：プランニンググループ/ジョブネット1-3/ジョブ1

プランニンググループの下のルートジョブネット名（プランニンググループ/ジョブネット1-2）と，ルートジョブネットの下のユニット名（プランニンググループ/ジョブネット1-2/ジョブネット1-2）で同じ名称のユニットがある場合，ルートジョブネット名を省略したユニット名しか指定できません。運用中のユニットが自動的に選択されて，該当するユニットに対して操作します。

プランニンググループの下のルートジョブネット名（プランニンググループ/ジョブネット1-2）に対して操作したい場合，-Xオプションに「no」を指定するか，または環境変数AJSAUTOJUDGEに「NO」を設定して，ユニットの完全名で指定してください。

1.1.4　総称名の指定方法

任意名を指定する場合に，総称名を表す記号（「*」「?」「[」「]」）を指定できる場合があります。

例えば，ジョブネット（/net1）中にジョブ（job1，job2，job3，job4）が定義されている場合，ジョブネット（/net1）中のすべてのジョブを操作対象にしたいときは，「/net1/*」，「/net1/job?」「/net1/job[1234]」のように指定できます。

1.1.5　IPv6アドレスの指定方法

コマンドの引数としてIPv6アドレスを指定する場合，指定できるIPv6アドレスには，次の条件があります。

使用できる文字は英数字および「:（半角コロン）」

なお，英字の大文字・小文字は区別しません。

指定できる文字数は，3バイト以上39バイト以下

また，IPv6アドレスの指定方法として，次に示すルールがあります。

「:（半角コロン）」で区切られた16ビット単位の文字列（ブロック）の先頭が「0」で始まる場合，「0」を省略できる。

（例）次の二つのIPv6アドレスは同一のものとして処理されます。

2001:db80:1234:5678:9abc:def1:2345:0001

2001:db80:1234:5678:9abc:def1:2345:1

16ビットすべてが「0」の場合，ブロックごと省略できる。すべてが「0」のブロックが複数連続する場合，ブロックをまとめて省略できる。

（例）次の二つのIPv6アドレスは同一のものとして処理されます。

2001:db80:0000:0000:0000:0000:0000:9abc

2001:db80::9abc

IPv6アドレスを角括弧（[　]）で囲む表記方法は，JP1/AJS3では使用できない。

使用できる例：2001:db80::afff:1

使用できない例：[2001:db80::afff:1]

IPv6アドレスにプレフィックスを指定する表記方法は，JP1/AJS3では使用できない。

使用できる例：2001:db80::afff:1

使用できない例：2001:db80::afff:1/32

1.1.6　コマンドの文法の説明に使用する記号

コマンドの文法の説明に使用する記号を次の表に示します。

表1‒1　コマンドの文法の説明に使用する記号

記号

意味と例

|

（ストローク）

複数の項目に対して項目間の区切りを示し，「または」の意味を示します。

（例）

「A|B|C」は，「A，B，またはC」を示します。

{　}

（波括弧）

この記号で囲まれている複数の項目の中から，一組の項目を必ず選択します。項目と項目の区切りは「|」で示します。

（例）

「{A|B|C}」は，「A，B，またはCのどれかを必ず指定する」ことを示します。

[　]

（角括弧）

この記号で囲まれている項目は，任意に指定できます（省略できます）。

（例）

「[A]」は，「必要に応じてAを指定する」ことを示します（必要でない場合は，Aを省略できます）。

「[B|C]」は，「必要に応じてB，またはCを指定する」ことを示します（必要でない場合は，BおよびCを省略できます）。

...

（点線）

この記号の直前に示された項目を繰り返して複数指定できます。

なお，項目を複数指定する場合は，項目の区切りに1バイトの空白文字（半角スペース）を使用します。

（例）

「A B...」は，「Aのあとに，Bを複数指定できる」ことを示します。

_

（下線）

括弧で囲まれているすべての項目を省略したときに，システムが採用する値を示します。

（例）

「[A|B]」は，「AおよびBを指定しなかった場合，システムはAを採用する」ことを示します。

1.1.7　コマンドのリモート実行

JP1/AJS3 - Managerホストから，ほかのJP1/AJS3 - Managerホストに対してコマンドをリモート実行できます。

コマンドのリモート実行機能を使用すると，実行先の論理ホストのスケジューラーサービスに対して，ユニットの操作やスケジューラーサービスの現在の運用環境を出力できます。

リモート実行したコマンドの標準出力，標準エラー出力およびコマンドの戻り値は，コマンド投入元に反映されます。ただし，出力されるメッセージは，実行先のホストの，JP1/AJS3を起動時の言語種別に依存します。

リモート実行できるコマンドと，リモート実行の方法を次の表に示します。

表1‒2　リモート実行できるコマンドとリモート実行の方法

コマンド名

リモート実行の方法

ジョブ名，ジョブネット名，またはジョブグループ名に論理ホスト名を付加

環境変数AJSMANAGERHOSTに論理ホスト名を指定

オプションに論理ホスト名を指定

ajschange

○

○

−

ajschgjob

○

○

−

ajschgnet

○

○

−

ajsentry

○

○

−

ajsintrpt

○

○

−

ajskill

○

○

−

ajsleave

○

○

−

ajsplan

○

○

−

ajsplanout

○

○

−

ajsprint

○

○

−

ajsrerun

○

○

−

ajsshow

○

○

−

ajsstatus

−

○

○※

ajssuspend

○

○

−

（凡例）

○：指定できる。

−：指定できない。

注

コマンド実行時に使用される環境変数については，「1.4 環境変数一覧」の表1-6を参照してください。

注※

-hオプションで指定します。

コマンドをリモート実行するには，コマンド実行先のJP1/AJS3を起動してください。また，JP1/Baseのユーザー管理機能を使用して，ユーザー認証やユーザーマッピングなどを設定してください。

JP1/Baseのユーザー管理機能の設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　3. セットアップ」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　13. セットアップ」（UNIXの場合）を参照してください。

1.1.8　コマンド実行時の環境変数

論理ホストのJP1/AJS3サービスに対するコマンドを実行する場合は，環境変数JP1_HOSTNAMEに論理ホスト名を指定してください。

ジョブネットやジョブを操作するコマンドでは，ユニットのアクセス権限を，コマンド実行時のOSユーザー名で判断します。OSユーザー名とJP1ユーザー名が異なる場合は，環境変数JP1_USERNAMEにJP1ユーザー名を設定してください。

コマンド実行時に使用される環境変数については，「1.4 環境変数一覧」の表1-6を参照してください。

1.2　コマンド使用時の注意事項

コマンドを実行する際の注意事項を次に示します。

1.2.1　コマンド共通の注意事項

JP1/AJS3サービスの文字コードと異なる文字コードでコマンドを実行すると，統合トレースログにそれぞれの文字コードでメッセージが出力されるため，文字コードが混在して文字化けが発生するおそれがあります。

システムで使用している文字コードがEUCの場合，コマンド実行結果として表示される文字列に日本語が含まれていると実行結果の表示がずれることがあります。

UNIX上のJP1/AJS3 - Managerで，「/opt/jp1/hcclibcnf/regdir/HKEY_LOCAL_MACHINE.dat」ファイルに参照権限のないユーザーはコマンドを実行できません。このファイルに参照権限がない場合にコマンドを実行すると，エラーメッセージ「KAVS1007-E ホスト名が解決できません（論理ホスト名）」が出力されます。

コマンドの引数にファイル名を指定する場合は，ファイルの内容を環境設定パラメーターAJSCHARCODEに指定した文字コードに合わせる必要があります。

1.2.2　スケジューラーサービスに関するコマンドの注意事項

ジョブネットの登録解除処理（JP1/AJS3 - Viewからの操作も含む）は，保存世代数に応じて大量なデータベースの更新処理が発生するため，処理に時間が掛かることがあります。ほかの処理に影響を与えないようにするため，次のことに注意してください。

実行登録解除処理は多重実行しない。

業務量が少ない時間帯に実行登録解除を行う。

1.2.3　システムリソースを大量に消費するコマンド，または処理同士が競合するコマンドに関する注意事項

システムリソースを大量に消費したり処理同士が競合したりする，性能単価の高いコマンド（JP1/AJS3 - Viewからの操作も含みます）を使用する際は，次の運用を推奨します。

ジョブまたはジョブネットの実行に関する操作

ジョブまたはジョブネットの実行に関する操作を連続的に行うと，サービスへの負荷が高くなり，運用に影響を与えるおそれがあります。ジョブまたはジョブネットの実行に関する操作は連続して行わずに，2〜3秒の間隔を空けて実行してください。また，同時に操作を実行するとISAMファイルへのアクセスの競合が発生するため，4〜5多重以上の実行は行わないでください。

該当するコマンド：ajsleave，ajsrerun，ajsplan，ajsintrptなど。

配下のユニット数の影響を受ける操作

操作によっては配下のユニット数に比例して処理対象となる情報数が多くなるため，運用に影響を与えるおそれがあります。配下のユニット数が500個を超える場合は業務量が少ない時間帯に実行してください。また，同時に操作を実行するとISAMファイルへのアクセスの競合が発生するため，4〜5多重以上の実行は行わないでください。

該当するコマンド：ajsleave，ajsrerun，ajsplan，ajsintrptなど。

総称名指定や-Rオプションの指定による大量のユニットに対する操作

総称名指定や-Rオプションの指定でコマンドを実行すると，処理対象となる情報数が多くなるため，運用に影響を与えるおそれがあります。総称名指定や-Rオプションを指定する場合，-E，-L，または-Tオプションを一緒に併用して，操作対象のユニットを絞り込んでください。また，同時に操作を実行するとISAMファイルへのアクセスの競合が発生するため，4〜5多重以上の実行は行わないでください。

該当するコマンド：ajsleave，ajsrerun，ajsplan，ajsintrptなど。

世代数の多いジョブネットの操作

世代数の多いジョブネットの操作を行うと，処理対象となる情報数が多くなるため，運用に影響を与えるおそれがあります。世代数の多いジョブネットの操作は，業務量が少ない時間帯に実行してください。また，オプションの指定によって操作の対象となる期間や世代を絞り込んでください。

該当するコマンド：ajsleave，ajsrerun，ajsplan，ajsintrptなど。

該当する操作一覧については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　1.3.2 JP1/AJS3の運用に影響を与えるおそれがある操作一覧」を参照してください。

1.2.4　コマンドを実行するコンソールでの操作に関する注意事項

OSには，コンソールで実行しているプロセスを一時停止させる機能があります。この機能を使用すると，タイミングによっては一時停止したプロセスが確保している資源が解放されなくなり，他プロセスが待ち状態になったり，通信相手のプロセスがタイムアウトしたり，該当するコマンドが休眠して終了しなくなるなどの問題が発生します。コマンドを実行中に，次のような操作を行わないでください。

Windowsの場合

コマンドプロンプトで「簡易編集モード」を有効にしている場合，コマンドプロンプト画面上でマウスをクリックすると，タイトルバーに「選択」と表示されて画面出力が停止します。この操作を行うと，解除するまでコマンドの実行が停止されるため，「簡易編集モード」を使用しないことを推奨します。

コマンド実行中の出力を［Ctrl］+［S］キーで停止しないでください。解除するまでコマンドの実行が停止されます。

UNIXの場合

コマンド実行中に，SIGTSTPシグナルでプロセスを一時停止させないでください。このシグナルは，標準で［Ctrl］+［Z］キーに割り当てられています。この操作をして該当するコマンドが資源を確保したままになった場合，JP1/AJS3サービスやほかのコマンドが資源を確保できなくなり，待ち状態になるおそれがあります。

1.2.5　文字コードUTF-8を使用している場合の注意事項

文字コードUTF-8を使用している場合，日本語などのマルチバイト文字は，その他の文字コードを使用する場合よりも多くのバイト数で表現されます。そのため，次のコマンドの実行時，表示させる情報に日本語が含まれている場合は出力カラムがずれて表示されます。

該当するコマンド

ajsdbcond，ajsshow，ajsrelease，jpqagtshow，jpqqueshow，jpqresshow，jpqendjobshow，jpqjobshow，jpqdbcond，jpqreguser，ajsagtshow，ajsplanout

文字コードUTF-8を使用している場合，コマンド実行時に日本語などのマルチバイト文字を指定する際，その他の文字コードを使用する場合よりも使用できる文字数が少なくなることがあります。

文字コードUTF-8を使用しているホストから次のコマンドをリモート実行する際，実行先ホストのDB種別（AJSCHARCODE）もUTF-8である場合は，環境変数AJSCONVERTUTF8に「no」を指定する必要があります。

該当するコマンド

ajschange，ajschgjob，ajschgnet，ajsentry，ajsintrpt，ajskill，ajsleave，ajsplan，ajsprint，ajsrerun，ajsshow，ajsstatus，ajssuspend，ajsplanout

環境変数AJSCONVERTUTF8を指定しない，または「yes」を指定してコマンドをリモート実行した場合，表示結果に文字化けが発生したり，ユニットに対する処理が正しく行われなかったりします。

環境変数AJSCONVERTUTF8については，「1.4 環境変数一覧」の表1-6を参照してください。

文字コードUTF-8を使用していて，環境設定パラメーターDEFLENTYPEに「sjis」が設定されている場合，次の項目で指定できる文字数はシフトJIS環境と同じ文字数になります。

ユニット詳細定義のユニット名

ユニット詳細定義のコメント

スケジュール設定の排他ジョブネット名

ただし，ユニットの最大ネスト数（最大階層数）は10になります（デフォルトは30）。

1.2.6　Windows Server 2012またはWindows Server 2008でコマンドを使用する場合の注意事項

Windows Server 2012またはWindows Server 2008でコマンドを使用する場合は，次のことに注意してください。

コマンドの引数には，JIS 2004で追加された第3水準漢字，第4水準漢字を使用しないでください。これらの文字を使用した場合，正常に動作しないおそれがあります。

Administrators権限が必要なコマンドを実行する際には，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要があります。ただし，UAC機能が無効の場合は，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要はありません。

1.3　他プログラムとの連携

コマンドを使用してJP1/NQSEXECホストやJP1/OJE for VOS3ホスト，AS/400（JP1/OJE for Midrange Computer）ホストにジョブをサブミットしたり，ジョブの実行状態を監視したりできます。

コマンドの指定方法に関しては，連携しない場合と比較して異なるところはありません。ただし，ジョブ名やユーザー名などを指定するときの制限値があります。制限値の詳細および注意事項を連携プログラムごとに説明します。

1.3.1　JP1/NQSEXECと連携する場合

制限値

JP1/NQSEXECシステムに対して使用できるコマンドは次のとおりです。

jpqendjobshow，jpqjobalt，jpqjobcan，jpqjobget，jpqjobshow，jpqjobsub，jpqqueshow，ajsdefine（ユニット定義ファイルの，QUEUEジョブの定義情報）

コマンドの制限値を次に示します。

表1‒3　JP1/NQSEXECと連携する場合の制限値一覧

定義項目

制限値

マネージャーホスト名

JP1/NQSEXECのホスト名：255バイト以内の文字列。

キュー名

15バイト以内の文字列。

日本語は指定できない。英字の大文字・小文字は区別される。

ジョブ名

15バイト以内の文字列（16バイト以上で指定した場合，16バイト以降は削除される）。

日本語は指定できない。ジョブ名の先頭に数字を指定した場合，システムが数字の前に「R」を自動的に付加する。

省略時は，実行ファイル名中のファイル名が仮定される。

ユーザー名

15バイト以内の文字列（16バイト以上で指定した場合，ジョブを実行したり，操作したりできない）。

日本語は指定できない。

実行優先順位

1，3，または5。

実行優先順位に2を指定した場合は1が，4を指定した場合は5が仮定される。

ジョブの実行優先順位は，JP1/NQSEXECでは，ジョブ実行時のnice値が適用される。

1：nice値＋10の値

3：nice値0の値

5：nice値−10の値

実行ファイル名

511バイト以内の文字列。

「/home/jp1user/job」の形式で指定する。日本語は指定できない。

パラメーター

255バイト以内の文字列。

日本語は指定できない。

転送先ファイル名

511バイト以内の文字列。

ファイル名は，絶対パス，相対パスで指定できる（相対パスで指定する場合，ジョブを登録したユーザーのホームディレクトリからの相対パスとなる）。

転送先ファイル名，およびファイル内では，日本語は指定できない。

注意事項

ジョブをサブミットできるのは，JP1/NQSEXECのバッチキューだけです。

1.3.2　JP1/OJE for VOS3と連携する場合

制限値

JP1/OJE for VOS3システムに対して使用できるコマンドは次のとおりです。

jpqendjobshow，jpqjobcan，jpqjobget，jpqjobshow，jpqjobsub，jpqqueshow，ajsdefine（ユニット定義ファイルの，QUEUEジョブの定義情報）

コマンドの制限値を次に示します。

表1‒4　JP1/OJE for VOS3と連携する場合の制限値一覧

定義項目

制限値

マネージャーホスト名

JP1/OJE for VOS3のホスト名：255バイト以内の文字列。

キュー名

32バイト以内の文字列。

日本語は指定できない。英字の大文字・小文字は区別される。

ジョブ名

63バイト以内の文字列。

日本語は指定できない。

省略時，JCL中のJOB文に記述されたジョブ名が仮定される。

ユーザー名

32バイト以内の文字列。

日本語は指定できない。

実行優先順位

指定できない（実行優先順位を指定しても，JP1/OJE for VOS3側で無視される。JP1/OJE for VOS3では，JCLに指定された実行優先順位に従ってジョブが実行される）。

実行ファイル名

省略できない。54バイト以内の文字列。

ジョブが格納されているデータセット名を指定する。区分データセットまたはLIMEデータセットの場合は，メンバー名も指定する。日本語は指定できない。

パラメーター

1,023バイト以内の文字列。

実行するプログラムに渡す引数を指示しても無視される。ただし，JCLの一部を置換するための文字列は指定できる（指定方法については，マニュアル「VOS3 オープンジョブウェイ支援 JP1/Open Job Entry」を参照のこと）。

置換するための文字列以外の部分が，101バイト以上の文字列を指定すると，パラメーターエラーになる。

転送先ファイル名

54バイト以内の文字列。

ファイルを転送するデータセット名を指定する。

データセット名，およびファイル内では，日本語は指定できない。

注意事項

JP1/OJE for VOS3との連携を開始する前に，jpqreguserコマンドを使って，ジョブのサブミット元ホストにユーザー情報（コマンドを実行するときの，ログインユーザーに対応するVOS3ユーザー）を登録しておく必要があります。

jpqreguserコマンドについては，「2. セットアップコマンド　jpqreguser」を参照してください。

1.3.3　AS/400（JP1/OJE for Midrange Computer）と連携する場合

制限値

AS/400システムに対して使用できるコマンドは次のとおりです。

jpqendjobshow，jpqjobcan，jpqjobget，jpqjobshow，jpqjobsub，jpqqueshow，ajsdefine（ユニット定義ファイルの，QUEUEジョブの定義情報）

コマンドの制限値を，次の表に示します。

表1‒5　AS/400（JP1/OJE for Midrange Computer）と連携する場合の制限値一覧

定義項目

制限値

マネージャーホスト名

AS/400システムのホスト名：15バイト以内の文字列。

キュー名

AS/400システムのジョブ待ち行列名：10バイト以内の文字列。

ジョブ名

AS/400システムのジョブ名：10バイト以内の文字列。

省略した場合，「NONAME」が仮定される。

ユーザー名

32バイト以内の文字列。

日本語は指定できない。

実行優先順位

AS/400システム上でのジョブの優先順位を指定する。指定できる値は，1，3，および5。

優先度が最も高いのは5。省略した場合，1が仮定される。2を指定した場合1，4を指定した場合5がそれぞれ指定されたものとする。

実行ファイル名

AS/400システム上の実行ファイルを，「ライブラリー名/ファイル名」または「ライブラリー名/ファイル名.メンバ名」の形式で，それぞれの項目を10バイト以内の文字列で指定する。

パラメーター

実行するAS/400システムの実行ファイルへ渡すパラメーターを32バイト以内で指定する。複数のパラメーターを指定する場合は，「,（コンマ）」で区切って指定する。

転送元ファイル名

JP1/AJS3 - Managerにあるファイルを511バイト以内の文字列で指定する。ファイル名はフルパス名で指定する。テキスト形式のファイルだけ転送できる。各行は80文字以内。

転送先ファイル名

AS/400システム上の転送先を，「ライブラリー名/ファイル名.メンバ名」の形式で指定する。この場合，AS/400システム上にすでにあるファイルを指定する必要がある。ライブラリー名を省略して「ファイル名.メンバ名」の形式で指定した場合，AS/400システムの構成定義ファイルのDFT_PTHで指定されるライブラリー名が仮定される。

その他の詳細については，マニュアル「JP1/Open Job Entry for Midrange Computer」を参照してください。

1.4　環境変数一覧

JP1/AJS3のコマンド実行時に使用される環境変数と，JP1/AJS3から実行されるジョブ実行時に設定される環境変数を示します。

1.4.1　JP1/AJS3のコマンド実行時に使用される環境変数

コマンド実行時に使用される環境変数を次の表に示します。

表1‒6　コマンド実行時に使用される環境変数の一覧

環境変数名

内容

参照契機

AJSMANAGERHOST

操作先ホストの論理ホスト名

ユニットを操作するコマンド※1，およびajsstatusコマンドをリモート実行するとき，ユニット名指定時に論理ホスト名が省略された場合。

JP1_HOSTNAME

自ホストの論理ホスト名

JP1/AJS3が自ホストの論理ホスト名を参照する場合。

または，コマンド実行時に操作対象の論理ホストを参照する場合（コマンドのオプションとして，論理ホスト名を指定しなかった場合）。※2

AJSCONF

スケジューラーサービス名

オブジェクト名指定時に，スケジューラーサービス名が省略され，かつ，-Fオプションのスケジューラーサービス名が省略された場合。

AJSPATH

AJSパス名

ユニットを操作するコマンド※1に，ユニット名が完全名で指定されなかった場合（ジョブグループ名として利用します）。

JP1_USERNAME

JP1ユーザー名

ユニットを操作するコマンド※1，または実行エージェントの運用に使用するコマンドでユーザーのアクセス権限取得時に，OSのユーザー名と異なるJP1ユーザー名を利用する場合。

LANG

言語種別

出力するテキストの言語種別を切り分ける場合。

Windowsの場合はホストの設定に依存するため，利用されません。

ユニットを操作するコマンド※1を実行する場合，コマンドの実行対象ユニットが定義されているスケジューラーサービスの環境設定パラメーターAJSCHARCODEの設定と同じ言語種別を設定してください。

TZ

タイムゾーン

スケジュールを計算する場合や，日時を表示する場合。※3

AJSAUTOJUDGE

プランニンググループの下にあるユニットの中から操作対象を自動選択する機能の指定

次に示すコマンドで，-Xオプションを省略した場合。※4

ajschgstatコマンド

ajsintrptコマンド

ajskillコマンド

ajsplanコマンド

ajsrerunコマンド

ajsshowコマンド

AJSDISPSUBUNITTYPE

ジョブグループ種別の表示・非表示

ajsrestoreコマンドで，退避ボックスの中に退避したユニットの一覧を標準出力ファイルに出力する場合。※5

AJSCONVERTUTF8

文字コード変換

コマンドのリモート実行時に実行先ホストの環境変数LANGがja_JP.UTF-8，ja_JP.utf8，JA_JP，またはJA_JP.UTF-8の場合で，JP1/AJS3 - Managerの通信処理で文字コード変換を行わないとき。※6

注※1

「ユニットを操作するコマンド」については，表1-11を参照してください。

注※2

環境変数はJP1_HOSTNAMEが設定されているかどうかで使用されるユーザーマッピングが異なります。

環境変数JP1_HOSTNAMEが設定されている場合，環境変数JP1_HOSTNAMEに設定された論理ホストに定義されているユーザーマッピングが使用されます。

環境変数JP1_HOSTNAMEが設定されていない場合，物理ホストに定義されているユーザーマッピングが使用されます。

論理ホストを参照する場合は，必ず環境変数JP1_HOSTNAMEを設定する必要があります。

物理ホストを参照する場合は，環境変数JP1_HOSTNAMEを設定しないでください。設定した場合，コマンドが失敗することがあります。

注※3

Windowsの場合，コマンド実行時のタイムゾーンをシステムのタイムゾーンと合わせてください。

注※4

環境変数AJSAUTOJUDGEの指定値に従って，プランニンググループの下にあるユニットの中から操作対象を選択します。

環境変数AJSAUTOJUDGEで指定する値を次に示します。

YES

自動的に選択して操作する場合に指定します。

コマンドに指定するユニット名は，プランニンググループの下のルートジョブネット名を省略して指定します。

NO

自動的に選択して操作しない場合に指定します。

指定したユニットに対して操作します。プランニンググループの下のルートジョブネット名を省略して指定することはできません。

AUTOまたは値の設定なし

ユニット名の指定方法に従って，自動的に選択して操作するかしないかを決定する場合に指定します。

自動的に選択して操作する場合

プランニンググループの下のルートジョブネット名を省略してユニット名を指定します。

自動的に選択して操作しない場合

プランニンググループの下のルートジョブネット名を省略しないでユニット名を指定します。この場合，指定したユニットが操作対象になります。ただし，プランニンググループの下のルートジョブネット名を省略して指定したパス名と，同じ名称のユニットがある場合，省略したものとして扱われ，操作対象のユニットが自動選択されます。

注※5

環境変数AJSDISPSUBUNITTYPEの指定値に従って，標準出力ファイルに出力する形式を決定します。

環境変数AJSDISPSUBUNITTYPEで指定する値を次に示します。

YES

ジョブグループ種別を出力します。

（出力形式）

退避ファイル名：退避元ユニット名：退避ユニット名：退避ユニット種別（ジョブグループ種別）

（例）

0001:/group1:group2:g(p)

NOまたは値の設定なし

ジョブグループ種別を出力しません。

（出力形式）

退避ファイル名：退避元ユニット名：退避ユニット名：退避ユニット種別

（例）

0001:/group1:p_group1:g

なお，ユニットの種別とジョブグループの種別については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsprint」の表2-12を参照してください。

注※6

コマンドのリモート実行先の環境変数LANGがja_JP.UTF-8，ja_JP.utf8，JA_JP，またはJA_JP.UTF-8の場合に，環境変数AJSCONVERTUTF8の指定値に従って，JP1/AJS3 - Managerの通信処理で文字コード変換を行うかどうかを指定します。

環境変数AJSCONVERTUTF8で指定する値を次に示します。

yesまたは値の指定なし

JP1/AJS3 - Managerの通信処理で文字コード変換を行う場合に指定します。

no

JP1/AJS3 - Managerの通信処理で文字コード変換を行わない場合に指定します。

コマンド投入元とリモート実行先の文字コードがUTF-8同士の場合は，「no」を指定してください。

1.4.2　JP1/AJS3から実行されるジョブ実行時に設定される環境変数

ジョブ実行時に設定される環境変数を次の表に示します。

表1‒7　ジョブ実行時に設定される環境変数の一覧

環境変数名

意味

AJSENV

スケジュールに従ってジョブが起動されたことを識別できるようになります。

通常は，YESが設定されます。

AJSPRE_ST

先行ジョブまたは先行ジョブネットの終了状態を表す文字が設定されます。

指定される文字を次に示します。

n：正常終了

w：警告終了

a：異常終了

先行ジョブや先行ジョブネットが複数ある場合は，異常のレベルの高いものが設定されます。先行ジョブや先行ジョブネットがない場合はn（正常終了）が設定されます。再実行時の開始ジョブの場合も，開始ジョブの先行ジョブやジョブネットの状態が設定されます。再実行によって先行ジョブやジョブネットの状態が正常終了や警告終了に変更されると，変更された値が設定されます。

AJSPRE_RC

先行ジョブの戻り値（−2,147,483,648〜2,147,483,647の値）が設定されます。先行ジョブが複数ある場合は，すべての戻り値の論理和が設定されます。先行ジョブがない場合は0が設定されます。再実行時の開始ジョブの場合は，前回実行したときの戻り値が設定されます。

AJSNETNAME

ルートジョブネット名（899バイト以内の文字列）が設定されます。

AJSJOBNAME

ジョブ名（930バイト以内の文字列）が設定されます。

AJSHOST

ジョブの実行を依頼したマネージャーホスト名（255バイト以内の文字列）が設定されます。

AJS_AJSCONF

ジョブの実行を依頼したマネージャーホストのスケジューラーサービス名（30バイト以内の文字列）が設定されます。

AJSEXDATE

ルートジョブネットの実行開始予定日（yyyy/mm/ddの形式）が設定されます。ジョブネットの実行が遅延したり，翌日に再実行したりした場合でも，当初の実行予定日が設定されます。

AJSEXECID

ジョブの実行ID（10バイト以内の文字列）が設定されます。

AJSEXECPID

起動条件監視中世代の実行ID（10バイト以内の文字列）が設定されます。

なお，起動条件監視をしていない場合は値なしになります。

JP1_HOSTNAME

論理ホストの場合だけ論理ホスト名が設定されます。※1

JP1JobName

実行ファイル名，またはジョブ名（63バイト以内の文字列）が設定されます。QUEUEジョブまたはjpqjobsubコマンドでジョブ名を指定している場合はそのジョブ名が設定され，PCジョブ，UNIXジョブ，QUEUEジョブ，アクションジョブでジョブ名を指定していない場合は，実行ファイル名が設定されます。

実行ファイル名は，パス情報を除いたファイル名部分の先頭から63バイト分までの文字列が設定されます。

JP1JobID

ジョブ番号（1〜999,999の値）が設定されます。キューレスジョブの場合，内部で使用するID（10バイト以内の文字列）が設定されます。

JP1UserName

ジョブをサブミットしたユーザー名（63バイト以内の文字列）が設定されます。

JP1_USERNAME

ジョブをサブミットしたユーザー名（63バイト以内の文字列）が設定されます。

JP1UNCName

ジョブを実行しているエージェントホスト名（255バイト以内の文字列）が設定されます。

JP1NBQSQueueName

ジョブの登録先であるマネージャーホスト名（255バイト以内の文字列）とキュー名（63バイト以内の文字列）が「¥¥マネージャーホスト名¥キュー名」の形式で設定されます。

実行ホストを指定した場合はキュー名の代わりにエージェントホスト名（255バイト以内の文字列）が設定されます。ただし，キューレスジョブの場合は設定されません。

JP1NBQSClientName（Windows限定）

ジョブを投入したクライアントコンピュータ名（15バイト以内の文字列）が設定されます。ただし，キューレスジョブの場合は設定されません。

JP1Priority

ジョブの実行優先順位（UNIX版では1〜5の値，Windows版では32，64，128のどれかの値（64（低），32（中），128（高）））が設定されます。

HOME（UNIX限定）

ジョブに指定した実行ユーザーの，パスワードファイルに定義されているログインディレクトリが設定されます。実行ユーザーが指定されていない場合は，実行ユーザーとして，ジョブネットを登録したJP1ユーザーに対応するOSユーザーが設定されます。

SHELL（UNIX限定）

ジョブを実行するための実行シェルが設定されます。実行シェルは，次に示す優先順位に従って決定されます。ジョブの登録方法によって設定されるシェルが異なるため注意が必要です。

優先順位がいちばん高いのは1です。

ジョブネットから実行するジョブで［コマンド文］を指定していない場合

ジョブに指定したスクリプトファイルの先頭行に書かれているシェル

実行ユーザーのパスワードファイルに定義されているログインシェル

/bin/sh

ジョブネットから実行するジョブで［コマンド文］を指定している場合※2

ジョブに指定した［コマンド文］の先頭行に書かれているシェル

実行ユーザーのパスワードファイルに定義されているログインシェル

/bin/sh

jpqjobsubコマンドでジョブを実行する場合

ジョブに指定したスクリプトファイルの先頭行に書かれているシェル

jpqjobsubコマンドの-shlオプションに指定したシェルパス名

実行ユーザーのパスワードファイルに定義されているログインシェル

/bin/sh

LANG（UNIX限定）

JP1/AJS3起動時の環境変数LANGの値が設定されます。※4

なお，Windows版JP1/AJS3は，通常，ユーザー環境変数を読み込みません。しかし，クラスタをセットアップすると，MSCSの仕様によってユーザー環境変数を読み込みます。

LOGNAME（UNIX限定）

ジョブに指定された実行ユーザーのユーザー名が設定されます。実行ユーザーが指定されていない場合は，実行ユーザーとして，ジョブネットを登録したJP1ユーザーに対応するOSユーザーが設定されます。

MAIL（UNIX限定）

「/usr/mail/実行ユーザー名（ジョブに指定された実行ユーザー，またはジョブネットを登録したJP1ユーザーに対応するOSユーザー）」が設定されます。

PATH（UNIX限定）

「/bin:/usr/bin」だけを設定します。※3，※4

AJSQLManagerName（Windows限定）

キューレスジョブの場合だけ，ジョブの実行を依頼したマネージャーホスト名（255バイト以内の文字列）が設定されます。

注

記載されている環境変数は，ジョブ定義時に環境変数として使用することはできません。また，環境変数ファイルとして指定するファイル内で使用することもできません。

AIXの場合は，/etc/environmentの情報は引き継がれません。

大文字・小文字にかかわらず，「JP1」，「AJS」，および「AJS2」から始まる環境変数は使用しないでください。

環境変数TZはジョブ実行時には設定されません。

「AJS」で始まる環境変数は，ジョブネットからジョブを登録した場合だけ設定されます。サブミットジョブには設定されません。

注※1

UNIXの場合

ジョブの詳細定義の［実行先サービス］に［標準］を指定した場合

jajs_spmdコマンドの-hオプションに指定した論理ホスト名が設定されます。

-hオプションを省略した場合は，環境変数JP1_HOSTNAMEの値が設定されていれば，論理ホストとして値が引き継がれます。物理ホストの場合は，何も設定されません。

ジョブの詳細定義の［実行先サービス］に［キューレス］を指定した場合

ジョブの実行先ホストが論理ホストであれば，ジョブの詳細定義の［実行エージェント］に指定された値を設定します。ジョブの実行先ホストが物理ホストであれば，何も設定されません。

Windowsの場合

ジョブの詳細定義の［実行先サービス］に［標準］を指定した場合

論理ホストの場合は，JP1/AJS3サービス起動時に環境変数JP1_HOSTNAMEに論理ホスト名を設定します。物理ホストの場合は，何も設定されません。

ジョブの詳細定義の［実行先サービス］に［キューレス］を指定した場合

ジョブの実行先ホストが論理ホストであれば，ジョブの詳細定義の［実行エージェント］に指定された値を設定します。ジョブの実行先ホストが物理ホストであれば，何も設定されません。

注※2

［コマンド文］を指定している場合，［スクリプトファイル名］に指定したスクリプトファイルの先頭行にシェルが記述されていても有効になりません。

注※3

JP1/AJS3からジョブを起動した場合，JP1/AJS3が明示的に環境変数PATHに「/bin：/usr/bin」を設定しています。それ以外の値を設定したい場合はジョブ定義時に指定したコマンドやスクリプトファイルでの定義，またはローカルログインスクリプトでの定義で設定するようにしてください。

注※4

実行先サービスが［キューレス］のジョブの場合は，キューレスエージェントサービス起動時の環境変数の値が設定されます。

環境変数には，JP1/AJS3で設定されるもの（表1-7の環境変数，ジョブ定義時に指定した環境変数，ジョブ定義時に環境変数ファイルとして指定したファイル内の環境変数）のほかに，ジョブ定義時に指定したコマンド文やスクリプトファイル，ローカルログインスクリプト，システムログインスクリプトにも設定できます。

なお，環境変数TZのように，ジョブ実行時に設定されない環境変数を設定したい場合は，次に示すどれかに設定してください。これらの中で同じ環境変数があった場合，次に示す優先順位に従って有効になります（優先順位がいちばん高いのは1です）。

Windowsの場合

環境変数※1に指定した環境変数

環境変数ファイル※2に指定した環境変数

システム環境変数

UNIXの場合

ジョブ定義時に指定したコマンドやスクリプトファイルでの定義

ローカルログインスクリプトでの定義

システムログインスクリプトでの定義

環境変数※1に指定した環境変数

環境変数ファイル※2に指定した環境変数

キューレスエージェントサービス起動時の環境変数※3

注※1

JP1/AJS3 - Viewの画面の環境変数に指定した変数，またはjpqjobsubコマンドの-envオプションに指定した変数

注※2

JP1/AJS3 - Viewの画面の環境変数ファイルに指定した変数，またはjpqjobsubコマンドの-evオプションに指定した変数ファイル

注※3

実行先サービスが［キューレス］のジョブの場合だけ該当します。

注意事項

Windowsの場合，通常JP1/AJS3サービス起動時にはシステム環境変数の設定を有効にし，ユーザー環境変数は読み込まれません。ジョブ実行時には，このシステム環境変数の設定を使用します。ただし，クラスタシステムをセットアップした論理ホストでは，システム起動時にMSCS※がユーザー環境変数を読み込みます。MSCSから起動した論理ホストのJP1/AJS3サービスでは，ユーザー環境変数が有効になり，ジョブ実行時にもユーザー環境変数が使用されます。

なお，JP1/AJS3サービス起動時に読み込まれる環境変数には，システム環境変数のほかにOSが起動するときに設定する環境変数も含まれます。

注※

Windows Server 2012またはWindows Server 2008を使用している場合は，フェールオーバークラスタが該当します。MSCSまたはフェールオーバークラスタ以外のクラスタソフトについては仕様を確認してください。

1.5　コマンド一覧

この節では，コマンドを使用目的別に次に示すグループに分けて一覧表に記載します。

セットアップ時に使用するコマンド

環境のカスタマイズに使用するコマンド

JP1/AJS3を制御するコマンド

ユニットを操作するコマンド

実行エージェントの運用に使用するコマンド

ジョブの実行に使用するコマンド

組み込みDBを操作するコマンド

障害時に使用するコマンド

特別な運用で使用するコマンド

各コマンドの詳細説明は，次の節以降にアルファベット順に記載しています。Windowsの場合だけ使用できるコマンド，UNIXの場合だけ使用できるコマンドがあります。注意してください。

1.5.1　セットアップ時に使用するコマンド

JP1/AJS3のセットアップ時に使用するコマンドの一覧を次の表に示します。

表1‒8　セットアップ時に使用するコマンドの一覧

機能

コマンド名

Windows

UNIX

必要な実行権限

提供している製品

JP1/AJS3 - Manager，およびJP1/AJS3 - Agentの論理ホストに対応した動作環境をセットアップする。

jp1ajs2_setup_cluster※1

−

○

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

スケジューラーサービスが使用するデータベースをセットアップする。

サスペンド機能をセットアップする。

ajssetup

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

メール配信機能を設定する。

jpomailrecv

−

○

なし

M,A

VOS3ユーザーのユーザー情報を登録する。

jpqreguser※1

○

○

なし

（Windows Server 2012またはWindows Server 2008の場合，-aオプション指定時以外はAdministrators）

M,A

JP1ユーザーとして仮定したユーザーの情報を登録する。

jpqregguestuser※1

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

共有メモリーのセグメント数の増加を抑止。

jpqshmake※2

−

○

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

JP1/IMと連携するためのアダプターコマンド設定ファイルを作成または削除する。

ajs_adapter_setup

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

組み込みDB環境をセットアップする。

ajsembdbsetup

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

組み込みDB環境を構築する。

ajsembdbbuild

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

組み込みDBをアンセットアップする。

ajsembdbunset

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

構成定義に登録されている，組み込みDBを操作するコマンドに必要な情報を表示する。

ajsembdbidlist

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

定義内容の事前チェック機能の実行環境をセットアップする。

ajschksetup

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

JP1/AJS3の環境設定パラメーターを定義する。

jajs_config

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

JP1/AJS3をセットアップする。

jajs_setup

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

JP1/AJS3の論理ホストに対応した動作環境をセットアップする。

jajs_setup_cluster

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

JP1/AJS2からJP1/AJS3にバージョンアップインストールしたあとに，JP1/AJS3を標準構成にセットアップする。

jajs_migrate

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

JP1/AJS2 Version 8以前の環境のデータベースからスケジューラーサービスのデータをバイナリファイルで出力する。

ajscnvdbexport

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

データベース退避データをスケジューラーデータベースへ格納する。

ajscnvdbimport

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

JP1/AJS3の標準データベース（組み込みDB）をインストールする。

ajsembdbinstl

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

JP1/AJS3の標準データベース（組み込みDB）をアンインストールする。

ajsembdbuninstl

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

ディザスター・リカバリー運用設定情報をエクスポートする。

jajs_rpenvexport

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

ディザスター・リカバリー運用設定情報をインポートする。

jajs_rpenvimport

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

ディザスター・リカバリー環境をセットアップする。

jajs_rpsite

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

（凡例）

○：提供している。

−：提供していない。

M：JP1/AJS3 - Manager

A：JP1/AJS3 - Agent

注

Windows Server 2012またはWindows Server 2008のホストで，Administrators権限が必要なコマンドを実行する場合は，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要があります。ただし，UAC機能が無効の場合は，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要はありません。

注※1

JP1/Baseを前提とするJP1シリーズの製品の稼働中には，このコマンドを実行しないでください。

注※2

JP1/AJS2 06-71-/G以前のバージョンからバージョンアップインストールした場合，セットアップ後に一度実行すれば，その後は実行する必要はありません。また，新規インストール時は実行する必要はありません。

1.5.2　環境のカスタマイズに使用するコマンド

JP1/AJS3の環境を運用に合わせてカスタマイズするときに使用するコマンドの一覧を次の表に示します。

環境のカスタマイズに使用するコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド」を参照してください。

表1‒9　環境のカスタマイズに使用するコマンドの一覧

機能

コマンド名

Windows

UNIX

必要な実行権限

提供している製品

スケジューラーサービスのデータベースを圧縮する。

ajsdbcond

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

トレースログファイルのサイズを変更したり，参照したりする。

ajstrsetsz

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

イベントジョブを実行する場合に，イベント・アクションエージェントプロセスが記憶する要求元マネージャーホスト名を変更する。

jpoagoec

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

ジョブ実行環境のデータベースを圧縮する。

jpqdbcond

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

JP1/AJS3 Check Managerサービス，またはJP1/AJS3 Check Agentサービスのトレースログファイルサイズを変更する。

ajschktrsetsz

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

イベント・アクション制御マネージャーが保持する情報を削除する。

jpomanevreset

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

イベント・アクション制御マネージャーの内部ログを解析し，マネージャーへのデータ送信頻度が高いエージェントと起動条件の情報を表示する。

jpomanevshow

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

（凡例）

○：提供している。

M：JP1/AJS3 - Manager

A：JP1/AJS3 - Agent

注

Windows Server 2012またはWindows Server 2008のホストで，Administrators権限が必要なコマンドを実行する場合は，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要があります。ただし，UAC機能が無効の場合は，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要はありません。

1.5.3　JP1/AJS3を制御するコマンド

JP1/AJS3を制御するために使用するコマンドの一覧を次の表に示します。

JP1/AJS3を制御するコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド」を参照してください。

表1‒10　JP1/AJS3を制御するコマンドの一覧

機能

コマンド名

Windows

UNIX

必要な実行権限

提供している製品

システム起動時に，JP1/AJS3を自動起動する。

jajs_start

−

○

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

システム停止時に，JP1/AJS3を自動停止する。

jajs_stop

−

○

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

論理ホスト環境で，JP1/AJS3を起動する。

jajs_start.cluster

−

○

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

論理ホスト環境で起動しているJP1/AJS3を停止する。

jajs_stop.cluster

−

○

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

JP1/AJS3のプロセスを起動する。

jajs_spmd

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

JP1/AJS3のプロセスを終了する。

jajs_spmd_stop

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

ホストサービス管理機能（jajs_hstd）の詳細プロセスを個別に起動する。

jajs_hstd

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

ホストサービス管理機能（jajs_hstd）の詳細プロセスを個別に終了する。

jajs_hstd_stop

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

スケジューラーサービスを起動する。

ajsstart

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

スケジューラーサービスを終了する。

ajsstop

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

スケジューラーサービスの運用環境を一時的に変更する。

ajsalter

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

スケジューラーサービスの運用環境を標準出力ファイルに出力する。

ajsstatus

○

○

なし

M

スケジューラーログから，指定した条件に合うログレコードを抽出し，出力する。

ajslogprint

○

○

なし

M

クラスタで運用している場合に，起動中のJP1/AJS3のプロセスを強制終了する。

jajs_killall.cluster

−

○

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

JP1/AJS3の状態（各コンポーネントが起動しているか，終了しているか）を確認する。

jajs_spmd_status

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

JP1/AJS3のシステム全体の稼働状況を確認する。

jajs_status

○

○

なし

M

JP1/AJS3 - Viewを起動する。

ajs

○

−

なし

V

JP1/AJS3 Check Managerサービス，またはJP1/AJS3 Check Agentサービスを起動する。

ajschkstart

−

○

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

JP1/AJS3 Check Managerサービス，またはJP1/AJS3 Check Agentサービスを停止する。

ajschkstop

−

○

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

運用プロファイルの設定を変更する。

ajsprofalter

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

運用プロファイルの設定を確認する。

ajsprofstatus

○

○

なし

M

Outlookを使用しない場合でメールを送信する場合に，メール送信プロファイルを作成・変更・削除する。

jpomailprof

○

−

Windows：

Administrators

M,A

接続許可設定ファイルの内容の有効化，および有効な接続許可ホストの一覧を出力する。

jajs_pmtcon

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

設定されているAJS管理者の情報を出力する。

jajsshowadminusr

−

○

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

（凡例）

○：提供している。

−：提供していない。

M：JP1/AJS3 - Manager

A：JP1/AJS3 - Agent

V：JP1/AJS3 - View

注

Windows Server 2012またはWindows Server 2008のホストで，Administrators権限が必要なコマンドを実行する場合は，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要があります。ただし，UAC機能が無効の場合は，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要はありません。

1.5.4　ユニットを操作するコマンド

ユニットを操作するために使用するコマンドの一覧を次の表に示します。

なお，表中のコマンドの実行権限は，操作対象のユニットの属性として指定されたJP1資源グループ名に対して，コマンドを実行するユーザーが持つJP1権限レベルによって決まります。ただし，操作対象のユニットにJP1資源グループ名の指定がない場合や，コマンドを実行するユーザーがAdministrators権限（Windowsの場合），またはスーパーユーザー権限（UNIXの場合）を持つ場合は，表中の実行権限が必要とは限りません。実行権限については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　6.4 設定するアクセス権限の検討」を参照してください。

注意事項

「必要な実行権限」の欄に複数の実行権限が記載されている場合は，それらの中の一つの実行権限を持っていれば，そのコマンドを実行できます。

ユニットを操作するコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド」を参照してください。

表1‒11　ユニットを操作するコマンドの一覧

機能

コマンド名

Windows

UNIX

必要な実行権限

提供している製品

ユニットを定義する。

ajsdefine

○

○

定義先

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Editor

対象ユニットとその下のユニット（定義済みユニットの強制変更時）

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Editor

M

ユニットの定義内容を変更する。

ajschange

○

○

変更先

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Editor

属性変更時

JP1_AJS_Admin

ユニットの所有者権限

M

ジョブネットの定義内容を変更する。

ajschgnet

○

○

変更先

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Editor

M

ジョブの定義内容を変更する。

ajschgjob

○

○

変更先

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Editor

M

ユニットをコピー・移動したり，名称を変更したりする。

ajscopy

○

○

コピー先・移動先

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Editor

コピー対象ユニットとその下のユニット

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Editor

JP1_AJS_Operator

JP1_AJS_Guest

移動対象ユニットとその下のユニット

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Editor

M

ユニットを削除する。

ajsdelete

○

○

削除対象ユニットとその下のユニット

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Editor

M

ユニット名を標準出力ファイルに出力する。

ajsname

○

○

出力対象ユニット

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Editor

JP1_AJS_Operator

JP1_AJS_Guest

M

スケジューラーサービスの運用環境情報を標準出力ファイルに出力する。

ajsgtroot

○

○

なし

M

ユニットの定義内容を標準出力ファイルに出力する。

ajsprint

○

○

出力対象ユニットとその下のユニット

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Editor

JP1_AJS_Operator

JP1_AJS_Guest

M

ユニットを退避する。

ajsbackup

○

○

退避対象ユニットとその下のユニット

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Editor

JP1_AJS_Operator

JP1_AJS_Guest

M

退避ボックスや退避ファイルを削除する。

ajsbkudel

○

○

なし

M

ユニットを回復する。

ajsrestore

○

○

回復先

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Editor

対象ユニットとその下のユニット（定義済みユニットの強制変更時）

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Editor

M

ルートジョブネットの登録予定情報をエクスポートする。

ajsrgexport

○

○

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Editor

JP1_AJS_Operator

JP1_AJS_Guest

M

ルートジョブネットの登録予定情報をインポートする。

ajsrgimport

○

○

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Operator

M

ジョブグループにカレンダー情報を定義する。

ajscalendar

○

○

変更先

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Editor

M

特定期間について，ジョブネットの実行スケジュールを作成し，予定情報パラメーターの形式で標準出力ファイルに出力する。

ajsschedule

○

○

出力対象ユニットとその下のユニット

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Editor

JP1_AJS_Operator

JP1_AJS_Guest

M

定義済みのジョブネットを実行登録する。

ajsentry

○

○

操作対象ユニットとその下のユニット

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Operator

M

ジョブネットの実行登録を解除する。

ajsleave

○

○

操作対象ユニットとその下のユニット

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Operator

M

ルートジョブネットをサスペンドする。また，ルートジョブネットのサスペンド状態を解除する。

ajssuspend

○

○

操作対象ユニットとその下のユニット

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Operator

M

ジョブネットやジョブの実行履歴，現在の状態，次回実行予定などを標準出力ファイルに出力する。

ajsshow

○

○

出力対象ユニットとその下のユニット

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Editor

JP1_AJS_Operator

JP1_AJS_Guest

M

マネージャーで実行中のイベントジョブの一覧を標準出力ファイルに出力する。

jpomanjobshow

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

ジョブネットに定義されたスケジュールを一時的に変更する／ジョブの状態を一時的に変更する。

ajsplan

○

○

操作対象ユニットとその下のユニット

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Operator

M

ルートジョブネットおよびルートジョブネット配下のユニットの一時変更情報の一覧を標準出力ファイルに出力する。

ajsplanout

○

○

ルートジョブネット

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Editor

JP1_AJS_Operator

JP1_AJS_Guest

M

ジョブの状態，ホストリンクジョブネットの状態を変更する。

ajschgstat

○

○

操作対象ユニット

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Operator

M

ジョブネットの実行を中断する。

ajsintrpt

○

○

操作対象ユニットとその下のユニット

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Operator

M

ジョブやジョブネットの実行を強制終了する。

ajskill

○

○

操作対象ユニットとその下のユニット

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Operator

M

ジョブやジョブネットを再実行する。

ajsrerun

○

○

操作対象ユニットとその下のユニット

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Operator

M

ユニットをエクスポートする。

ajsexport※

○

○

エクスポート対象ユニットとその下のユニット

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Editor

JP1_AJS_Operator

JP1_AJS_Guest

M

ユニットをインポートする。

ajsimport※

○

○

インポート先

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Editor

M

定義内容の事前チェックの実行開始，実行状態表示を行う。

ajschkdef

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

リリース登録，リリース中止，およびリリース情報を出力する。

ajsrelease

○

○

リリース登録およびリリース中止の場合：

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_EditorおよびJP1_AJS_Operator

リリース情報の出力の場合：

JP1_AJS_Admin

JP1_AJS_Manager

JP1_AJS_Editor

JP1_AJS_Operator

JP1_AJS_Guest

M

（凡例）

○：提供している。

M：JP1/AJS3 - Manager

A：JP1/AJS3 - Agent

注

Windows Server 2012またはWindows Server 2008のホストで，Administrators権限が必要なコマンドを実行する場合は，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要があります。ただし，UAC機能が無効の場合は，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要はありません。

注※

このコマンドは，JP1/NETM/DMと連携してユニットを配布するために，JP1/AJS3が提供するパッケージング機能用のコマンドです。パッケージング機能用のバッチファイル，またはシェルスクリプトだけで使用できます。

1.5.5　実行エージェントの運用に使用するコマンド

実行エージェントの運用に使用するコマンドを次の表に示します。

実行エージェントの運用に使用するコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド」を参照してください。

表1‒12　実行エージェントの運用に使用するコマンドの一覧

機能

コマンド名

Windows

UNIX

必要な実行権限

提供している製品

実行エージェントを追加する。

ajsagtadd

○

○

JP1_JPQ_Admin

M

実行エージェントを削除する。

ajsagtdel

○

○

JP1_JPQ_Admin

M

実行エージェントのジョブ実行状態などの情報を標準出力に出力する。

ajsagtshow

○

○

JP1_JPQ_Admin

JP1_JPQ_Operator

JP1_JPQ_User

または，

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

実行エージェントの設定またはジョブの受付配信制限の状態を変更する。

ajsagtalt

○

○

JP1_JPQ_Admin

JP1_JPQ_Operator

M

実行エージェントの定義情報をCSV形式で標準出力ファイルに出力する。

ajsagtprint

○

○

JP1_JPQ_Admin

JP1_JPQ_Operator

JP1_JPQ_User

または，

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

実行エージェントで実行中のイベントジョブの一覧を標準出力ファイルに出力する。

jpoagtjobshow

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

（凡例）

○：提供している。

M：JP1/AJS3 - Manager

A：JP1/AJS3 - Agent

注

Windows Server 2012またはWindows Server 2008のホストで，Administrators権限が必要なコマンドを実行する場合は，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要があります。ただし，UAC機能が無効の場合は，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要はありません。

1.5.6　ジョブの実行に使用するコマンド

ジョブネットとしてではなく，ジョブ単体で実行する際に使用するコマンドを次の表に示します。

コマンドの実行に際しては，コマンドを実行するOSユーザーをJP1ユーザーとして認証サーバに登録しておく必要があります。コマンドの実行に必要な実行権限をコマンドごとに示します。必要に応じて，JP1ユーザーに実行権限を与えてください。実行権限については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　6.4 設定するアクセス権限の検討」を参照してください。

注意事項

「必要な実行権限」の欄に複数の実行権限が記載されている場合は，それらの中の一つの実行権限を持っていれば，そのコマンドを実行できます。

ジョブの実行に使用するコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド」を参照してください。

表1‒13　ジョブの実行に使用するコマンドの一覧

機能

コマンド名

Windows

UNIX

必要な実行権限

提供している製品

引数として指定されたプログラムを実行し，実行したプログラムの終了コードを一時ファイルに退避する。

jp1exec

○

−

なし

M,A

jp1execコマンドで退避した終了コードを返却する。

jp1exit

○

−

なし

M,A

（凡例）

○：提供している。

−：提供していない。

M：JP1/AJS3 - Manager

A：JP1/AJS3 - Agent

注

Windows Server 2012またはWindows Server 2008のホストで，Administrators権限が必要なコマンドを実行する場合は，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要があります。ただし，UAC機能が無効の場合は，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要はありません。

1.5.7　組み込みDBを操作するコマンド

組み込みDBを操作するコマンドを次の表に示します。

組み込みDBを操作するコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド」を参照してください。

表1‒14　組み込みDBを操作するコマンドの一覧

機能

コマンド名

Windows

UNIX

必要な実行権限

提供している製品

組み込みDBのバックアップを取得する。

ajsembdbbackup

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

組み込みDBを監視する。

ajsembdbstatus

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

組み込みDBのシステムログを操作する。

ajsembdboplog

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

組み込みDBをバックアップ，またはバックアップとアンロードログファイルを使ってリストアする。

ajsembdbrstr

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

組み込みDBのデータのアンロード，リロードを行う。

ajsembdbrorg

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

組み込みDBのメンテナンスを行う。

ajsembdbreclaim

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

組み込みDBのデータベース領域を拡張する。

ajsembdbaddarea

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

組み込みDBのシステムファイルを拡張する。

ajsembdbaddlog

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

組み込みDBを停止する。

ajsembdbstop

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

組み込みDBを開始する。

ajsembdbstart

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

組み込みDBの操作コマンドの実行を中断する。

ajsembdbcancel

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

（凡例）

○：提供している。

M：JP1/AJS3 - Manager

注

Windows Server 2012またはWindows Server 2008のホストで，Administrators権限が必要なコマンドを実行する場合は，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要があります。ただし，UAC機能が無効の場合は，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要はありません。

1.5.8　障害時に使用するコマンド

障害時に使用するコマンドを次の表に示します。

障害時に使用するコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド」を参照してください。

表1‒15　障害時に使用するコマンドの一覧

機能

コマンド名

Windows

UNIX

必要な実行権限

提供している製品

コアダンプ解析に必要な情報を採取する。

ajs2collectcore

−

○

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

障害時に採取が必要な資料を採取する。

jajs_logまたは_04

−

○

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

jajs_log.batまたは_04.bat

○

−

Windows：

Administrators

M,A,V

（凡例）

○：提供している。

−：提供していない。

M：JP1/AJS3 - Manager

A：JP1/AJS3 - Agent

V：JP1/AJS3 - View

1.5.9　特別な運用で使用するコマンド

旧バージョン互換機能やオプション機能を使用する場合など，特別な運用で使用するコマンドを次の表に示します。

(1)　JP1/AJS3 Console機能を使用する場合のコマンド

JP1/AJS3 Console機能を使用する場合のコマンドを次に示します。

表1‒16　特別な運用で使用するコマンドの一覧（JP1/AJS3 Console機能を使用する場合のコマンド）

機能

コマンド名

Windows

UNIX

必要な実行権限

提供している製品

JP1/AJS3 Console Managerをセットアップする。

jp1ajs2cmsetup※

−

○

UNIX：

スーパーユーザー

M

JP1/AJS3 Console Agentをセットアップする。

ajscasetup

○

−

Windows：

Administrators

M

JP1/AJS3 Console Viewをセットアップする。

ajscvsetup

○

−

Windows：

Administrators

V

JP1/AJS3 Console Agentをセットアップする。

jp1ajs2casetup※

−

○

UNIX：

スーパーユーザー

M

JP1/AJS3 Console Managerをセットアップする。

ajscmsetup

○

−

Windows：

Administrators

M

JP1/AJS3 Console Managerのトレースログファイルサイズを変更する。

ajscmtrsetsz

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

JP1/AJS3 Console Agentのトレースログファイルサイズを変更する。

ajscatrsetsz

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

システム起動時に，JP1/AJS3 Console Managerを自動起動する。

jajscm_start

−

○

UNIX：

スーパーユーザー

M

システム停止時に，JP1/AJS3 Console Managerを自動停止する。

jajscm_stop

−

○

UNIX：

スーパーユーザー

M

システム起動時に，JP1/AJS3 Console Agentを自動起動する。

jajsca_start

−

○

UNIX：

スーパーユーザー

M

システム停止時に，JP1/AJS3 Console Agentを自動停止する。

jajsca_stop

−

○

UNIX：

スーパーユーザー

M

JP1/AJS3 Console Managerサービスを起動，または停止する。

ajscminetd_startstop

−

○

UNIX：

スーパーユーザー

M

JP1/AJS3 Console Agentサービスを起動，または停止する。

ajscainetd_startstop

−

○

UNIX：

スーパーユーザー

M

JP1/AJS3 Console Viewを起動する。

ajscon

○

−

なし

V

JP1/AJS3 Consoleの，指定されたJP1ユーザーの定義情報を標準出力ファイルに出力する。

ajscmprint

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

（凡例）

○：提供している。

−：提供していない。

M：JP1/AJS3 - Manager

V：JP1/AJS3 - View

注※

JP1/Baseを前提とするJP1シリーズの製品の稼働中には，このコマンドを実行しないでください。

(2)　QUEUEジョブ，サブミットジョブ実行環境で使用するコマンド

QUEUEジョブ，サブミットジョブ実行環境で使用するコマンドを次に示します。

jpqexportコマンド，jpqimportコマンド，およびjajs_maintainコマンド以外のコマンドを実行する場合は，コマンドを実行するOSユーザーをJP1ユーザーとしてあらかじめ認証サーバに登録しておく必要があります。また，JP1ユーザーには，コマンドの実行に必要な実行権限を付与してください。実行権限については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　6.4 設定するアクセス権限の検討」を参照してください。

表1‒17　特別な運用で使用するコマンドの一覧（QUEUEジョブ，サブミットジョブ実行環境で使用するコマンド）

機能

コマンド名

Windows

UNIX

必要な実行権限

提供している製品

現時点でのジョブ実行環境をファイルに出力する。

jpqexport

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

サブミットジョブ実行環境構成定義ファイル（jpqsetup.conf）を使用して，サブミットジョブ用の実行環境（実行エージェント，キュー，および排他実行リソース）を一括定義する。

jpqimport

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

JP1/AJS3をメンテナンスする。

jajs_maintain

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

サブミットジョブを登録する。

jpqjobsub

○

○

サブミットジョブ要求先

JP1_JPQ_Admin

JP1_JPQ_Operator

JP1_JPQ_User

M,A

ジョブの実行を中止，または強制終了する。

jpqjobcan

○

○

ジョブキャンセル要求先

JP1_JPQ_Admin

JP1_JPQ_Operator

JP1_JPQ_User※1

ただし，-emオプション指定時は次の権限が必要（上記の権限は不要）

Windows：

Administrators※2

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

ジョブの実行を保留，または保留解除する。

jpqjobalt

○

○

ジョブ保留・保留解除要求先

JP1_JPQ_Admin

JP1_JPQ_Operator

JP1_JPQ_User※1

M,A

ジョブを移動する。

jpqjobmove

○

○

ジョブ移動要求先

JP1_JPQ_Admin

JP1_JPQ_Operator

JP1_JPQ_User※1

M,A

特定のジョブのジョブ情報を標準出力に出力する。

jpqjobget

○

○

ジョブ情報取得要求先

JP1_JPQ_Admin

JP1_JPQ_Operator

JP1_JPQ_User※1

M,A

未終了ジョブ情報の一覧を標準出力に出力する。

jpqjobshow

○

○

ジョブ情報取得要求先

JP1_JPQ_Admin

JP1_JPQ_Operator

JP1_JPQ_User※1

M,A

終了ジョブ情報の一覧を標準出力に出力する。

jpqendjobshow

○

○

ジョブ情報取得要求先

JP1_JPQ_Admin

JP1_JPQ_Operator

JP1_JPQ_User※1

M,A

データベースから終了ジョブ情報を削除する。

jpqjobdel

○

○

ジョブ削除要求先

JP1_JPQ_Admin

JP1_JPQ_Operator

M,A

キューを開く。

jpqqueopen

○

○

キューオープン要求先

JP1_JPQ_Admin

JP1_JPQ_Operator

ただし，-emオプション指定時は次の権限が必要（上記の権限は不要）

Windows：

Administrators※2

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

キューを閉じる。

jpqqueclose

○

○

キュークローズ要求先

JP1_JPQ_Admin

JP1_JPQ_Operator

ただし，-emオプション指定時は次の権限が必要（上記の権限は不要）

Windows：

Administrators※2

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

キュー情報を標準出力に出力する。

jpqqueshow

○

○

キュー情報取得要求先

JP1_JPQ_Admin

JP1_JPQ_Operator

JP1_JPQ_User

ただし，-emオプション指定時は次の権限が必要（上記の権限は不要）

Windows：

Administrators※2

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

キューを追加する。

jpqqueadd

○

○

キュー追加要求先

JP1_JPQ_Admin

M

キューを削除する。

jpqquedel

○

○

キュー削除要求先

JP1_JPQ_Admin

M

キューの定義を変更する。

jpqquealt

○

○

キュー定義変更要求先

JP1_JPQ_Admin

ただし，-emオプション指定時は次の権限が必要（上記の権限は不要）

Windows：

Administrators※2

UNIX：

スーパーユーザー

M

キューにエージェントホストを接続する。また，キューに接続するエージェントホストの優先順位を設定する。

jpqagtlink

○

○

エージェント接続要求先

JP1_JPQ_Admin

ただし，-emオプション指定時は次の権限が必要（上記の権限は不要）

Windows：

Administrators※2

UNIX：

スーパーユーザー

M

キューとエージェントの接続を解除する。

jpqagtunlink

○

○

エージェント接続解除要求先

JP1_JPQ_Admin

M

エージェントホスト情報を標準出力に出力する。

jpqagtshow

○

○

エージェント情報取得要求先

JP1_JPQ_Admin

ただし，-emオプション指定時は次の権限が必要（上記の権限は不要）

Windows：

Administrators※2

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

マネージャーホストにエージェントホストを登録する。同時に，エージェントホストが接続するデフォルトキューを作成する。

jpqagtadd

○

○

エージェント追加要求先

JP1_JPQ_Admin

M

マネージャーホストからエージェントホストを削除する。同時に，エージェントホストが接続していたデフォルトキューを削除する。

jpqagtdel

○

○

エージェント削除要求先

JP1_JPQ_Admin

M

ジョブ実行多重度を変更する。

jpqagtalt

○

○

ジョブ実行多重度変更要求先

JP1_JPQ_Admin

ただし，-emオプション指定時は次の権限が必要（上記の権限は不要）

Windows：

Administrators※2

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

排他実行リソース情報を標準出力ファイルに出力する。

jpqresshow

○

○

排他実行リソース情報取得要求先

JP1_JPQ_Admin

JP1_JPQ_Operator

JP1_JPQ_User

M

排他実行リソースを追加する。

jpqresadd

○

○

排他実行リソース追加要求先

JP1_JPQ_Admin

M

排他実行リソースを削除する。

jpqresdel

○

○

排他実行リソース削除要求先

JP1_JPQ_Admin

M

（凡例）

○：提供している。

M：JP1/AJS3 - Manager

A：JP1/AJS3 - Agent

注※1

JP1_JPQ_User権限の場合，操作または参照できるのは，ユーザー自身がサブミットしたジョブだけです。

注※2

Windows Server 2012またはWindows Server 2008のホストで，Administrators権限が必要なコマンドを実行する場合は，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要があります。ただし，UAC機能が無効の場合は，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要はありません。

(3)　キューレスジョブを使用する場合のコマンド

キューレスジョブ使用時に使用するコマンドを次に示します。

表1‒18　特別な運用で使用するコマンドの一覧（キューレスジョブを使用する場合のコマンド）

機能

コマンド名

Windows

UNIX

必要な実行権限

提供している製品

キューレスジョブ実行環境をセットアップする。

ajsqlsetup

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

キューレスエージェントサービスの運用環境を一時変更する。

ajsqlalter

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

キューレスエージェントサービスに論理ホストをアタッチする。

ajsqlattach

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

キューレスエージェントサービスから論理ホストをデタッチする。

ajsqldetach

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

キューレスファイル転送サービスを起動する。

ajsqlftpstart

−

○

UNIX：

スーパーユーザー

M

キューレスファイル転送サービスを停止する。

ajsqlftpstop

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

キューレスエージェントサービスを起動する。

ajsqlstart

−

○

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

キューレスエージェントサービスを停止する。

ajsqlstop

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

キューレスエージェントサービスの詳細情報を出力する。

ajsqlstatus

○

○

なし

M,A

キューレストレースログファイルのサイズを変更する。

ajsqltrsetsz

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

キューレスジョブ実行内部ログファイルのファイルサイズを変更する。

ajsqlexecsetsz

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M,A

（凡例）

○：提供している。

−：提供していない。

M：JP1/AJS3 - Manager

A：JP1/AJS3 - Agent

(4)　運用テストで使用するコマンド

運用テスト時に使用するコマンドを次に示します。

表1‒19　特別な運用で使用するコマンドの一覧（運用テストで使用するコマンド）

機能

コマンド名

Windows

UNIX

必要な実行権限

提供している製品

スケジューラーサービスのローカル日時を変更したり，参照したりする。

ajslocaldate

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

（凡例）

○：提供している。

M：JP1/AJS3 - Manager

(5)　JP1/AJS2 - Scenario Operationとの連携で使用するコマンド

JP1/AJS2 - Scenario Operationとの連携時に使用するコマンドを次に示します。

表1‒20　特別な運用で使用するコマンドの一覧（JP1/AJS2 - Scenario Operationとの連携で使用するコマンド）

機能

コマンド名

Windows

UNIX

必要な実行権限

提供している製品

JP1/AJS2 - Scenario Operationとの連携機能をセットアップする。

ajssosetup

○

○

Windows：

Administrators

UNIX：

スーパーユーザー

M

（凡例）

○：提供している。

M：JP1/AJS3 - Manager

1.6　コマンド実行の前提条件

各コマンドを実行する際に起動しておく必要があるサービスを一覧表に示します。

表1‒21　コマンド実行時に起動しておく必要があるサービス

コマンド名

JP1/AJS3※1

スケジューラーサービス

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM※2

Cm

Qa

Qf

CHm

CHa

ajs※3

−

−

−

−

−

−

−

−

ajs2collectcore※3

（UNIX限定）

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsagtadd※3

○

−

−

−

−

−

−

−

ajsagtalt※3

○

−

−

−

−

−

−

−

ajsagtdel※3

○

−

−

−

−

−

−

−

ajsagtprint※3

○

−

−

−

−

−

−

−

ajsagtshow※3

○

−

−

−

−

−

−

−

ajs_adapter_setup

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsalter※3

○

○※7

−

−

−

−

−

−

ajsbackup※3

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsbkudel※3

−

−

−

−

−

−

−

−

ajscainetd_startstop

（UNIX限定）

−

−

−

−

−

−

−

−

ajscalendar※3

○

−

−

−

−

−

−

−

ajscasetup

（Windows限定）

−

−

−

−

−

−

−

−

ajscatrsetsz

−

−

−

−

−

−

−

−

ajschange※3

○

−

−

−

−

−

−

−

ajschgjob※3

○

−

−

−

−

−

−

−

ajschgnet※3

○

−

−

−

−

−

−

−

ajschgstat※3

○

○

−

−

−

−

−

−

ajschkdef※3

○

−

−

−

−

−

○

○

ajschksetup

−

−

−

−

−

−

−

−

ajschkstart※3

（UNIX限定）

−

−

−

−

−

−

−

−

ajschkstop※3

（UNIX限定）

−

−

−

−

−

−

○

○

ajschktrsetsz※3

−

−

−

−

−

−

−

−

ajscminetd_startstop

（UNIX限定）

−

−

−

−

−

−

−

−

ajscmprint

−

−

−

−

−

−

−

−

ajscmsetup

（Windows限定）

−

−

−

−

−

−

−

−

ajscmtrsetsz

−

−

−

−

−

−

−

−

ajscnvdbexport

−

−

−

−

−

−

−

−

ajscnvdbimport

−

−

−

−

−

−

−

−

ajscon

−

−

−

○※4

−

−

−

−

ajscopy※3

○

−

−

−

−

−

−

−

ajscvsetup

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsdbcond※3

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsdefine※3

○

−

−

−

−

−

−

−

ajsdelete※3

○

−

−

−

−

−

−

−

ajsembdbaddarea※3

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsembdbaddlog※3

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsembdbbackup※3,※5

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsembdbbuild

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsembdbcancel※3

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsembdbidlist

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsembdbinstl

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsembdboplog※3

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsembdbreclaim※3

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsembdbrorg※3

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsembdbrstr※3,※5

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsembdbsetup

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsembdbstart※3

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsembdbstatus※3

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsembdbstop※3

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsembdbuninstl

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsembdbunset

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsentry※3

○

○

−

−

−

−

−

−

ajsexport※3

○

−

−

−

−

−

−

−

ajsgtroot※3

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsimport※3

○

−

−

−

−

−

−

−

ajsintrpt※3

○

○

−

−

−

−

−

−

ajskill※3

○

○

−

−

−

−

−

−

ajsleave※3

○

○

−

−

−

−

−

−

ajslocaldate

−

−

−

−

−

−

−

−

ajslogprint※3

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsname※3

○

−

−

−

−

−

−

−

ajsplan※3

○

○

−

−

−

−

−

−

ajsplanout※3

○

−

−

−

−

−

−

−

ajsprint※3

○

−

−

−

−

−

−

−

ajsprofalter※3

○

−

−

−

−

−

−

−

ajsprofstatus※3

○

−

−

−

−

−

−

−

ajsqlalter

−

−

−

−

○

−

−

−

ajsqlattach

−

−

−

−

○

−

−

−

ajsqldetach

−

−

−

−

○

−

−

−

ajsqlexecsetsz

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsqlftpstart

（UNIX限定）

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsqlftpstop

−

−

−

−

−

○

−

−

ajsqlsetup

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsqlstart

（UNIX限定）

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsqlstatus

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsqlstop

−

−

−

−

○

−

−

−

ajsqltrsetsz

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsrelease※3

○

○※6

−

−

−

−

−

−

ajsrerun※3

○

○

−

−

−

−

−

−

ajsrestore※3

○

−

−

−

−

−

−

−

ajsrgexport※3

○

−

−

−

−

−

−

−

ajsrgimport※3

○

○

−

−

−

−

−

−

ajssosetup

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsschedule※3

○

−

−

−

−

−

−

−

ajssetup

−

−

−

−

−

−

−

−

ajsshow※3

○

−

−

−

−

−

−

−

ajsstart※3

○

−

−

−

−

−

−

−

ajsstatus※3

○

−

−

−

−

−

−

−

ajsstop※3

○

○

−

−

−

−

−

−

ajssuspend※3

○

○

−

−

−

−

−

−

ajstrsetsz※3

−

−

−

−

−

−

−

−

jajs_config

−

−

−

−

−

−

−

−

jajs_hstd※3

○

−

−

−

−

−

−

−

jajs_hstd_stop※3

○

−

−

−

−

−

−

−

jajs_killall.cluster※3

（UNIX限定）

−

−

−

−

−

−

−

−

jajs_logまたは_04

（UNIX限定）

−

−

−

−

−

−

−

−

jajs_log.batまたは_04.bat

（Windows限定）

−

−

−

−

−

−

−

−

jajs_maintain

−

−

−

−

−

−

−

−

jajs_migrate

−

−

−

−

−

−

−

−

jajs_pmtcon※8

○

−

−

−

○

−

−

−

jajs_rpenvexport

−

−

−

−

−

−

−

−

jajs_rpenvimport

−

−

−

−

−

−

−

−

jajs_rpsite

−

−

−

−

−

−

−

−

jajs_setup

−

−

−

−

−

−

−

−

jajs_setup_cluster

−

−

−

−

−

−

−

−

jajs_spmd※3

○※9

−

−

−

−

−

−

−

jajs_spmd_status※3

−

−

−

−

−

−

−

−

jajs_spmd_stop※3

○

−

−

−

−

−

−

−

jajs_start※3

（UNIX限定）

−

−

−

−

−

−

−

−

jajs_start.cluster※3

（UNIX限定）

−

−

−

−

−

−

−

−

jajs_status※3

○

−

−

−

−

−

−

−

jajs_stop※3

（UNIX限定）

○

−

−

−

−

−

−

−

jajs_stop.cluster※3

（UNIX限定）

○

−

−

−

−

−

−

−

jajsacfg

−

−

−

−

−

−

−

−

jajsca_start

（UNIX限定）

−

−

−

−

−

−

−

−

jajsca_stop

（UNIX限定）

−

−

−

−

−

−

−

−

jajscm_start

（UNIX限定）

−

−

−

−

−

−

−

−

jajscm_stop

（UNIX限定）

−

−

−

−

−

−

−

−

jajsmcfg

−

−

−

−

−

−

−

−

jp1ajs2_setup_cluster

（UNIX限定）

−

−

−

−

−

−

−

−

jp1ajs2casetup

（UNIX限定）

−

−

−

−

−

−

−

−

jp1ajs2cmsetup

（UNIX限定）

−

−

−

−

−

−

−

−

jp1exec※3

（Windows限定）

−

−

−

−

−

−

−

−

jp1exit※3

（Windows限定）

−

−

−

−

−

−

−

−

jpoagoec※3

−

−

−

−

−

−

−

−

jpoagtjobshow※3

○

−

−

−

−

−

−

−

jpomailprof

（Windows限定）

−

−

−

−

−

−

−

−

jpomailrecv

（UNIX限定）

○

−

−

−

−

−

−

−

jpomanevreset※3,※10

○

−

−

−

−

−

−

−

jpomanevshow※3

○

−

−

−

−

−

−

−

jpomanjobshow※3

○

−

−

−

−

−

−

−

jpqagtadd

○

−

−

−

−

−

−

−

jpqagtalt

○

−

−

−

−

−

−

−

jpqagtdel

○

−

−

−

−

−

−

−

jpqagtlink

○

−

−

−

−

−

−

−

jpqagtshow

○

−

−

−

−

−

−

−

jpqagtunlink

○

−

−

−

−

−

−

−

jpqdbcond※3

−

−

−

−

−

−

−

−

jpqendjobshow

○

−

−

−

−

−

−

−

jpqexport

−

−

−

−

−

−

−

−

jpqimport

−

−

−

−

−

−

−

−

jpqjobalt

○

−

−

−

−

−

−

−

jpqjobcan

○

−

−

−

−

−

−

−

jpqjobdel

○

−

−

−

−

−

−

−

jpqjobget

○

−

−

−

−

−

−

−

jpqjobmove

○

−

−

−

−

−

−

−

jpqjobshow

○

−

−

−

−

−

−

−

jpqjobsub

○

−

−

−

−

−

−

−

jpqqueadd

○

−

−

−

−

−

−

−

jpqquealt

○

−

−

−

−

−

−

−

jpqqueclose

○

−

−

−

−

−

−

−

jpqquedel

○

−

−

−

−

−

−

−

jpqqueopen

○

−

−

−

−

−

−

−

jpqregguestuser

○

−

−

−

−

−

−

−

jpqqueshow

○

−

−

−

−

−

−

−

jpqreguser

−

−

−

−

−

−

−

−

jpqresadd

○

−

−

−

−

−

−

−

jpqresdel

○

−

−

−

−

−

−

−

jpqresshow

○

−

−

−

−

−

−

−

jpqshmake

（UNIX限定）

−

−

−

−

−

−

−

−

（凡例）

Cm：JP1/AJS3 Console Manager

Qa：キューレスエージェントサービス

Qf：キューレスファイル転送サービス

CHm：JP1/AJS3 Check Manager

CHa：JP1/AJS3 Check Agent

○：起動しておく必要がある。

−：起動しておく必要がない。

注※1

クラスタ構成の場合，JP1/AJS3を起動する代わりに，「JP1/AJS3_論理ホスト」を起動しておく必要があります。

注※2

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMのサービス名称については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド」，またはHP NNMのドキュメントを参照してください。

注※3

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド」を参照してください。

注※4

接続先のJP1/AJS3 Console Managerを起動しておく必要があります。

注※5

組み込みDBのサービスを起動しておく必要があります。

注※6

リリース登録またはリリース中止の場合，起動しておく必要があります。

注※7

次の場合に起動しておく必要があります。

スケジューラーサービス単位のスケジューラーログファイルを交代する場合

ジョブネットおよびジョブの実行を抑止，または抑止解除する場合

ホスト単位のスケジューラーログファイルの交代をする場合は起動不要です。

注※8

JP1/AJS3サービスまたはキューレスエージェントサービスのどちらかが起動している必要があります。

注※9

JP1/AJS3の機能を構成するプロセスを個別に起動する場合，JP1/AJS3サービスを起動しておく必要があります。

注※10

jpomanevresetコマンドは，JP1/AJS3ホストサービスが起動していて，かつ対象とするスケジューラーサービスが停止している場合だけ実行できます。対象とするスケジューラーサービスが起動している状態で実行した場合，またはJP1/AJS3サービス全体が停止している状態で実行した場合は，エラーになります。

2　セットアップコマンド

この章では，JP1/AJS3のセットアップ時に使用するコマンドを説明します。

ajs_adapter_setup

形式

ajs_adapter_setup
     {-i|-u}

機能

JP1/IMと連携するためのアダプターコマンド設定ファイル（Adapter_HITACHI_JP1_AJS2.conf）を作成または削除します。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

引数

-i

アダプターコマンド設定ファイルをアダプターコマンド設定ファイル格納先に作成します。このオプションを設定すると，JP1/IMがJP1/AJS3の定義情報を収集できるようになります。

-u

アダプターコマンド設定ファイルをアダプターコマンド設定ファイル格納先から削除します。

アダプターコマンド設定ファイル格納先

Windowsの場合

JP1/Baseのインストール先フォルダ¥plugin¥conf¥

UNIXの場合

/opt/jp1base/plugin/conf/

注意事項

JP1/Baseがインストールされていない（アダプターコマンド設定ファイルの作成先のパスがない）場合，-iオプションでアダプターコマンド設定ファイルの作成を実行してもアダプターコマンド設定ファイルの作成は行われません。

オプションを省略した場合，-iが仮定されます。

クラスタでJP1/IMと連携してJP1/AJS3の定義情報を収集する場合，実行系と待機系の両方のシステムでこのコマンドを実行してください。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

ajschksetup

形式

JP1/AJS3 - Managerの場合

ajschksetup
     [{[-m][-a]|[-u]}]

JP1/AJS3 - Agentの場合

ajschksetup
     [{[-a]|[-u]}]

機能

定義内容の事前チェック機能の実行環境を設定します。このコマンドによって設定される情報を次に示します。

サービスの登録

定義内容の事前チェック機能の実行で使用する次のサービスを登録します。

登録するサービス名

JP1/AJS3 - Manager

JP1/AJS3 - Agent

JP1/AJS3 Check Managerサービス

○

−

JP1/AJS3 Check Agentサービス

○

○

通信ポートの設定

定義内容の事前チェック機能の実行で使用する次の通信ポートをservicesファイルに登録します。

通信ポート（サービス名：ポート番号）

JP1/AJS3 - Manager

JP1/AJS3 - Agent

定義内容の事前チェック機能の実行（JP1/AJS3 Check Manager：23138）

○

−

定義内容の事前チェック機能の実行（JP1/AJS3 Check Agent：23139）

○

○

共通定義情報の設定

定義内容の事前チェック機能の実行で使用する共通定義情報を設定します。

設定情報

JP1/AJS3 - Manager

JP1/AJS3 - Agent

定義キー

環境設定パラメーター

[JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥CHECK]

"AJSCHK_CHECKFILE"=※

○

−

"AJSCHK_LOGDIR"=※

○

○

"AJSCHK_LOGSIZE"=dword:00001000

○

○

"AJSCHK_TRACELOGFILE"=※

○

○

"AJSCHK_CHARCODE"="none"

○

○

（凡例）

○：設定できる。

−：設定できない。

注※

値は，使用している環境によって異なります。環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.5 JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能の設定」を参照してください。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥bin¥

JP1/AJS3 - Agentのインストール先フォルダ¥bin¥

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/bin/

引数

-m

JP1/AJS3 - Managerの定義内容の事前チェック機能をセットアップします。

JP1/AJS3 - Managerの場合だけ指定できます。JP1/AJS3 - Agentでは指定できません。

-uオプションとは同時に指定できません。

-a

JP1/AJS3 - Agentの定義内容の事前チェック機能をセットアップします。

-uオプションとは同時に指定できません。

-u

定義内容の事前チェック機能の設定を削除します。

Windowsの場合，管理ツールのサービス一覧からJP1/AJS3 Check Managerサービス，およびJP1/AJS3 Check Agentサービスを削除します。

-m，-aオプションとは同時に指定できません。

注意事項

Windows環境で-uオプションを指定してサービスを削除する場合，JP1/AJS3 Check Managerサービス，およびJP1/AJS3 Check Agentサービスが停止している状態で実行してください。

設定の種別を示すオプション（-m，-a，-u）を省略した場合，次のオプションが仮定されます。

JP1/AJS3 - Managerの場合：-m，-a

JP1/AJS3 - Agentの場合：-a

Windows Server 2012またはWindows Server 2008のマシンでこのコマンドを実行する際には，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要があります。なお，UAC機能が無効の場合は，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要はありません。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

使用例

JP1/AJS3 - Managerで，JP1/AJS3 Check ManagerサービスおよびJP1/AJS3 Check Agentサービスをセットアップします。

ajschksetup -m -a

ajscnvdbexport

形式

ajscnvdbexport
     [-mh 論理ホスト名]
     -F スケジューラーサービス名
     -b データベース退避ファイル格納ディレクトリ

機能

JP1/AJS2 Version 8以前の環境のスケジューラーデータベースから，指定したスケジューラーサービスのデータをバイナリファイルで出力します。

JP1/AJS2 Version 8以前の環境の，スケジューラーサービスのデータベースにアクセスできる状態の場合に実行できます。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥tools¥

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/tools/

引数

-mh 論理ホスト名

論理ホスト名を指定します。指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，環境変数JP1_HOSTNAMEの設定があれば，環境変数値が仮定されます。環境変数JP1_HOSTNAMEの指定がない場合は，「JP1_DEFAULT」が仮定されます。

-F スケジューラーサービス名

処理対象とするスケジューラーサービスのサービス名を指定します。指定できる文字数は，1〜30（単位：バイト）です。

-b データベース退避ファイル格納ディレクトリ

データベース退避ファイルを格納するディレクトリを絶対パスで指定します。指定できる文字数は，1〜234（単位：バイト）です。

存在しないディレクトリは指定しないでください。

このコマンドを実行すると，次のディレクトリに，テーブルごとの退避ファイル「テーブル識別名.bk」が生成されます。

退避ファイル格納ディレクトリ¥論理ホスト名¥スケジューラーサービス名

注意事項

このコマンドは，JP1/AJS2 V8以前からの移行処理で使用するコマンドです。JP1/AJS3 V9でセットアップされたスケジューラーサービスを対象とした場合は，エラーになります。

このコマンドは，移行前の組み込みDBに対して操作するため，移行前のスケジューラーデータベースに組み込みDBを使用している場合は，次の環境変数に設定を追加してからコマンドを実行してください。

HP-UXの場合

SHLIB_PATH=移行前の組み込みDBのインストール先ディレクトリ/client/lib

SolarisまたはLinuxの場合

LD_LIBRARY_PATH=移行前の組み込みDBのインストール先ディレクトリ/client/lib

AIXの場合

LIBPATH=移行前の組み込みDBのインストール先ディレクトリ/client/lib

設定されていない場合は，メッセージKAVS0990-Eを出力してコマンドが異常終了します。

JP1/AJS2 Version 8以前の環境の，スケジューラーサービスのデータベースに組み込みDBまたはHiRDBを使用している場合は，事前に組み込みDBまたはHiRDBを起動しておく必要があります。

組み込みDBまたはHiRDBの起動方法については，使用しているJP1/AJS2のマニュアルまたはHiRDBのマニュアルを参照してください。

戻り値

0

正常終了。

4〜124で4の倍数値

異常終了。

ajscnvdbimport

形式

ajscnvdbimport
     [-mh 論理ホスト名]
     -F スケジューラーサービス名
     -b データベース退避ファイル格納ディレクトリ

機能

ajscnvdbexportコマンドで退避したデータベース退避データを，指定するスケジューラーデータベースへ格納します。

指定したスケジューラーサービスにすでにデータがある場合は，既存のデータを削除してからデータを格納します。

スケジューラーサービスのデータベースにアクセスできる状態の場合に実行できます。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥tools¥

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/tools/

引数

-mh 論理ホスト名

論理ホスト名を指定します。指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，環境変数JP1_HOSTNAMEの設定があれば，環境変数が仮定されます。環境変数JP1_HOSTNAMEの指定がない場合は，「JP1_DEFAULT」が仮定されます。

-F スケジューラーサービス名

処理対象とするスケジューラーサービスのサービス名を指定します。指定できる文字数は，1〜30（単位：バイト）です。

-b データベース退避ファイル格納ディレクトリ

データベース退避ファイルを格納するディレクトリを絶対パスで指定します。指定できる文字数は，1〜234（単位：バイト）です。

ajscnvdbexportコマンドの-bオプションに指定した値を指定してください。

注意事項

このコマンドは，JP1/AJS2 V8以前からの移行処理で使用するコマンドです。

移行作業以外では使用しないでください。誤って実行した場合，既存のデータベースを破壊してしまいます。

戻り値

0

正常終了。

4〜124で4の倍数値

異常終了。

ajsembdbbuild

形式

ajsembdbbuild
     [-l|-m|-s]
     {
      {-d データ領域ディレクトリ
        [,システム領域ディレクトリ1
         [,システム領域ディレクトリ2]] |
       -a ajssys01=データ領域パーティション
        ,ajssys11=システム領域パーティション1
         [,ajssys17=システム領域パーティション2]
          -d 作業領域ディレクトリ
      } [-lh 論理ホスト名] |
      {{-r|-f}
       {-d データ領域ディレクトリ
         [,システム領域ディレクトリ1
          [,システム領域ディレクトリ2]] |
        -a ajssys01=データ領域パーティション
         ,ajssys11=システム領域パーティション1
          [,ajssys17=システム領域パーティション2]
       }
       -ld 作業領域ディレクトリ
       -mh 論理ホスト名
       -eh 実行系物理ホスト名
      }
     }
     [-p ポート番号]
     [-i 組み込みDB運用ディレクトリ]
     [-bs -bl アンロードログファイル作成ディレクトリ |
      -br -bl アンロードログファイル作成ディレクトリ ]
     [-rs]
     [-c]
     [-lc 文字コード種別]
     [-id セットアップ識別子]
     [-ext_db]
     [-ext_log]
     [-conf 組み込みDB設定ファイル名]

形式1（物理ホストの標準的なセットアップ）

ajsembdbbuild
     [-l|-m|-s]
     -d データ領域ディレクトリ
       [,システム領域ディレクトリ1]
     [-lh 論理ホスト名]
     [-p ポート番号]
     [-i 組み込みDB運用ディレクトリ]
     [-rs]
     [-c]
     [-lc 文字コード種別]
     [-id セットアップ識別子]
     [-ext_db]
     [-ext_log]
     [-conf 組み込みDB設定ファイル名]

形式2（物理ホストでバックアップとアンロードログファイルで運用するセットアップ）

ajsembdbbuild
     [-l|-m|-s]
     -d データ領域ディレクトリ
       ,システム領域ディレクトリ1
         [,システム領域ディレクトリ2]
     [-lh 論理ホスト名]
     [-p ポート番号]
     [-i 組み込みDB運用ディレクトリ]
     {-bs -bl アンロードログファイル作成ディレクトリ|
      -br -bl アンロードログファイル作成ディレクトリ}
     [-rs]
     [-c]
     [-lc 文字コード種別]
     [-id セットアップ識別子]
     [-ext_db]
     [-ext_log]
     [-conf 組み込みDB設定ファイル名]

形式3（物理ホストでRAWファイルを使用したセットアップ）

ajsembdbbuild
     [-l|-m|-s]
     -a ajssys01=データ領域パーティション
       ,ajssys11=システム領域パーティション1
     -d 作業領域ディレクトリ
     [-lh 論理ホスト名]
     [-p ポート番号]
     [-i 組み込みDB運用ディレクトリ]
     [-rs]
     [-c]
     [-lc 文字コード種別]
     [-id セットアップ識別子]
     [-conf 組み込みDB設定ファイル名]

形式4（物理ホストでRAWファイルを使用し，バックアップとアンロードログファイルで運用するセットアップ）

ajsembdbbuild
     [-l|-m|-s]
     -a ajssys01=データ領域パーティション
       ,ajssys11=システム領域パーティション1
         [,ajssys17=システム領域パーティション2]
     -d 作業領域ディレクトリ
     [-lh 論理ホスト名]
     [-p ポート番号]
     [-i 組み込みDB運用ディレクトリ]
     {-bs -bl アンロードログファイル作成ディレクトリ |
      -br -bl アンロードログファイル作成ディレクトリ}
     [-rs]
     [-c]
     [-lc 文字コード種別]
     [-id セットアップ識別子]
     [-conf 組み込みDB設定ファイル名]

形式5（論理ホストの標準的なセットアップ）

ajsembdbbuild
     [-l|-m|-s]
     {-r|-f}
     -d データ領域ディレクトリ
       [,システム領域ディレクトリ1]
     -ld 作業領域ディレクトリ
     -mh 論理ホスト名
     -eh 実行系物理ホスト名
     [-p ポート番号]
     -i 組み込みDB運用ディレクトリ
     [-rs]
     [-c]
     [-lc 文字コード種別]
     [-id セットアップ識別子]
     [-ext_db]
     [-ext_log]
     [-conf 組み込みDB設定ファイル名]

形式6（論理ホストでバックアップとアンロードログファイルで運用するセットアップ）

ajsembdbbuild
     [-l|-m|-s]
     {-r|-f}
     -d データ領域ディレクトリ
       ,システム領域ディレクトリ1
         [,システム領域ディレクトリ2]
     -ld 作業領域ディレクトリ
     -mh 論理ホスト名
     -eh 実行系物理ホスト名
     [-p ポート番号]
     -i 組み込みDB運用ディレクトリ
     {-bs -bl アンロードログファイル作成ディレクトリ |
      -br -bl アンロードログファイル作成ディレクトリ}
     [-rs]
     [-c]
     [-lc 文字コード種別]
     [-id セットアップ識別子]
     [-ext_db]
     [-ext_log]
     [-conf 組み込みDB設定ファイル名]

形式7（論理ホストでRAWファイルを使用したセットアップ）

ajsembdbbuild
     [-l|-m|-s]
     {-r|-f}
     -a ajssys01=データ領域パーティション
       ,ajssys11=システム領域パーティション1
     -ld 作業領域ディレクトリ
     -mh 論理ホスト名
     -eh 実行系物理ホスト名
     [-p ポート番号]
     -i 組み込みDB運用ディレクトリ
     [-rs]
     [-c]
     [-lc 文字コード種別]
     [-id セットアップ識別子]
     [-conf 組み込みDB設定ファイル名]

形式8（論理ホストでRAWファイルを使用し，バックアップとアンロードログファイルで運用するセットアップ）

ajsembdbbuild
     [-l|-m|-s]
     {-r|-f}
     -a ajssys01=データ領域パーティション
       ,ajssys11=システム領域パーティション1
         [,ajssys17=システム領域パーティション2]
     -ld 作業領域ディレクトリ
     -mh 論理ホスト名
     -eh 実行系物理ホスト名
     [-p ポート番号]
     -i 組み込みDB運用ディレクトリ
     {-bs -bl アンロードログファイル作成ディレクトリ|
      -br -bl アンロードログファイル作成ディレクトリ}
     [-rs]
     [-c]
     [-lc 文字コード種別]
     [-id セットアップ識別子]
     [-conf 組み込みDB設定ファイル名]

形式9（実行系で作成した組み込みDB設定ファイルを使用して，待機系の組み込みDBを構築するセットアップ）

ajsembdbbuild
     -conf 組み込みDB設定ファイル名

機能

JP1/AJS3用に組み込みDBの環境を構築し，組み込みDBを起動します。

クラスタ構成時の環境構築の場合は，実行系ホストおよび待機系ホストの両方で実行します。

使用するディスクおよび該当するホストの名前を解決したIPアドレスを有効にする必要があります。ただし，待機系でコマンドを実行する場合は，有効にする必要はありません。

Windowsの場合は，構築する組み込みDBの「JP1/AJS3 Database _JFn（nは0〜9，A〜Zの文字のどれか）」サービスが「開始」の状態である必要があります。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥tools¥

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/tools/

引数

-l|-m|-s

データベースモデルを次の3種類の中から選択します。

-l

次のような大規模システム用のモデルです。

環境設定パラメーターDEFLENTYPEに「byte」が設定されている場合

総ユニット数：48,000〜240,000程度

1日に実行されるジョブ数・ジョブネット総数：30,000〜120,000

ディスク容量の目安：20,700メガバイト

環境設定パラメーターDEFLENTYPEに「sjis」が設定されている場合

総ユニット数：38,400〜192,000程度

1日に実行されるジョブ数・ジョブネット総数：24,000〜96,000

ディスク容量の目安：20,700メガバイト

-m

次のような中規模システム用のモデルです。

環境設定パラメーターDEFLENTYPEに「byte」が設定されている場合

総ユニット数：5,000〜48,000程度

1日に実行されるジョブ数・ジョブネット総数：5,000〜30,000

ディスク容量の目安：4,200メガバイト

環境設定パラメーターDEFLENTYPEに「sjis」が設定されている場合

総ユニット数：4,000〜38,400程度

1日に実行されるジョブ数・ジョブネット総数：4,000〜24,000

ディスク容量の目安：4,200メガバイト

-s

次のような小規模システム用のモデルです。

環境設定パラメーターDEFLENTYPEに「byte」が設定されている場合

総ユニット数：〜5,000程度

1日に実行されるジョブ数・ジョブネット総数：〜5,000

ディスク容量の目安：520メガバイト

環境設定パラメーターDEFLENTYPEに「sjis」が設定されている場合

総ユニット数：〜4,000程度

1日に実行されるジョブ数・ジョブネット総数：〜4,000

ディスク容量の目安：520メガバイト

デフォルトは-l（大規模モデル）です。

-d データ領域ディレクトリ [,システム領域ディレクトリ1 [,システム領域ディレクトリ2]]

組み込みDBのデータ領域およびシステム領域に通常ファイルを使用する場合に指定します。

データ領域ディレクトリ

組み込みDBのデータ領域格納ディレクトリを指定します。ここで指定したディレクトリに組み込みDBのデータ領域を確保して，JP1/AJS3スケジューラーデータベースの実体を格納します。

後述のシステム領域ディレクトリ1を指定しない場合は，組み込みDBのシステム領域も確保してシステムファイルを同時に格納します。

システム領域ディレクトリ1

システムログ運用を行う（-bsオプションを指定する）場合は，システム領域ディレクトリ1も同時に指定してください。ここで指定したディレクトリに組み込みDBのシステム領域を確保して，システムファイルを格納します。

システム領域ディレクトリ2

システムログ運用を行いさらにシステムファイルを二重化する（-brオプションを指定する）場合は，システム領域ディレクトリ2も同時に指定してください。この指定によってシステムファイルが二重化されます。

各ディレクトリは，信頼性向上の観点からそれぞれ別ボリュームのディレクトリに設定することを推奨します。

クラスタ構成（-rまたは-fオプションを指定する）のときの環境構築の場合は，共有ディスク上のディレクトリを指定してください。

各ディレクトリ名称は絶対パス50バイト以内とし，空白文字を含む場合はパス全体を「""」で囲んでください。

なお，複数のディレクトリを指定する場合は-dオプションの値全体を「""」で囲み，個々のディレクトリ名称は「""」で囲まないでください。

-a ajssys01=データ領域パーティション ,ajssys11=システム領域パーティション1 [,ajssys17=システム領域パーティション2]

組み込みDBのデータ領域およびシステム領域にRAWファイルを使用する場合に指定します。

ajssys01=データ領域パーティション

組み込みDBのデータ領域用パーティションを指定します。ここで指定したパーティションにJP1/AJS3スケジューラーデータベースの実体を格納します。

ajssys11=システム領域パーティション1

システムログ運用を行う（-bsまたは-brオプションを指定する），システムログ運用を行わない（-bsおよび-brオプションを指定しない）に関係なく，システム領域パーティション1も同時に指定してください。ここで指定したパーティションに組み込みDBのシステムファイルを格納します。

ajssys17=システム領域パーティション2

システムログ運用を行い，さらにシステムファイルを二重化する（-brオプションを指定する）場合は，システム領域パーティション2も同時に指定してください。この指定によってシステムファイルが二重化されます。

このオプションの指定例を次に示します。

Windowsの場合

Dドライブをデータ領域パーティション，Eドライブをシステム領域パーティション1として割り当てる場合

-a "ajssys01=¥¥.¥D:,ajssys11=¥¥.¥E:"

Dドライブをデータ領域パーティション，Eドライブをシステム領域パーティション1，Fドライブをシステム領域パーティション2として割り当てる場合

-a "ajssys01=¥¥.¥D:,ajssys11=¥¥.¥E:,ajssys17=¥¥.¥F:"

UNIXの場合

/dev/vg00/rdsk0をデータ領域パーティション，/dev/vg00/rdsk1をシステム領域パーティション1として割り当てる場合

-a "ajssys01=/dev/vg00/rdsk0,ajssys11=/dev/vg00/rdsk1"

/dev/vg00/rdsk0をデータ領域パーティション，/dev/vg00/rdsk1をシステム領域パーティション1，/dev/vg00/rdsk2をシステム領域パーティション2として割り当てる場合

-a "ajssys01=/dev/vg00/rdsk0,ajssys11=/dev/vg00/rdsk1,ajssys17=/dev/vg00/rdsk2"

クラスタ構成（-rまたは-fオプションを指定する）のときの環境構築の場合は，共有ディスク上のパーティションを指定してください。

各パーティション名称は絶対パス50バイト以内として，-aオプションの値全体を「""」で囲んでください。

-d 作業領域ディレクトリ

クラスタ構成ではない（-r，-fオプションをどちらも指定しない）場合でRAWファイルを使用する環境を構築する（-aオプションを指定する）ときに指定します。組み込みDBが使用する作業用の領域として，通常ファイルシステムのディレクトリ名称を指定します。

ディレクトリ名称は絶対パス50バイト以内とし，空白文字を含む場合はパス全体を「""」で囲んでください。

指定するディレクトリのファイルシステム上には，40メガバイトの空き容量を確保してください。

-lh 論理ホスト名

指定する必要はありません。

非クラスタ環境で論理ホストを運用する場合は，-mhオプション，-ehオプション，-ldオプション，および-rオプションを指定してください。

-r

クラスタ構成の実行系ホストの環境，またはクラスタ構成ではない論理ホストを構築する場合に指定します。同時に，論理ホスト名（-mhオプション）と作業領域ディレクトリ（-ldオプション）の指定が必要となります。

組み込みDBのデータ領域およびシステム領域を格納するための共有ディスクは，実行系ホスト側にマウントされている必要があります。また，論理ホストにアクセスできる状態になっている必要があります。

-f

クラスタ構成時に待機系ホストの環境を構築する場合に指定します。同時に，論理ホスト名（-mhオプション）と作業領域ディレクトリ（-ldオプション）の指定が必要となります。

組み込みDBの設定だけを行い，データ領域の作成や組み込みDBの起動は行いません。ただし，組み込みDBのデータ領域およびシステム領域（-aまたは-dオプション）の指定内容は，実行系ホストの環境構築時と同一の内容を指定してください。

-ld 作業領域ディレクトリ

論理ホスト（-rまたは-fオプションを指定する）の環境構築の場合に指定します。組み込みDBが使用する作業用の領域として，物理ホスト上の通常ファイルシステムのディレクトリ名称を指定します。共有ディスク上のディレクトリは指定しないでください。

ディレクトリ名称は絶対パス50バイト以内とし，空白文字を含む場合はパス全体を「""」で囲んでください。

指定するディレクトリのファイルシステム上には，40メガバイトの空き容量を確保してください。

-mh 論理ホスト名

論理ホスト（-rまたは-fオプションを指定する）の環境構築の場合に指定します。論理ホスト名を指定してください。指定できる文字数は，1〜32（単位：バイト）です。

-eh 実行系物理ホスト名

論理ホスト（-rまたは-fオプションを指定する）の環境構築の場合に指定します。実行系ホストのオペレーティングシステムがTCP/IPホスト名として認識しているホスト名（hostnameコマンドで出力されるホスト名）を指定してください。指定できる文字数は，1〜32（単位：バイト）です。

待機系ホストの環境構築（-fオプションを指定する）でも，このオプションには実行系の物理ホスト名を指定することに注意してください。

-p ポート番号

組み込みDBで使用するポート番号を5001〜65535の間で指定します。

システム内で使用されていないポート番号を指定する必要があります。特にほかのJP1製品で組み込みDBを使用している場合は，重複しないように注意してください。

なお，Windowsでは，すでに使用されているポート番号を指定した場合，次のような問題が発生するおそれがあります。

JP1/AJS3が異常終了する，または正常に動作できなくなる

重複したポート番号を使用しているプログラムが異常終了する，または正常に動作できなくなる

省略した場合は「22220」が仮定されます。

-i 組み込みDB運用ディレクトリ

組み込みDBの運用ディレクトリとなるディレクトリの名称を指定します。

組み込みDBのインストール先ディレクトリは，次のコマンドを実行して確認してください。

ajsembdbidlist -v

ajsembdbidlistコマンドの詳細については，「2. セットアップコマンド　ajsembdbidlist」を参照してください。

ディレクトリ名称は絶対パスで指定し，空白文字を含む場合はパス全体を「""」で囲んでください。

クラスタ構成（-rまたは-fオプションを指定する）の環境構築の場合に，共有ディスク上のディレクトリを指定しないでください。

UNIXの場合はこのオプションを省略できます。省略した場合は/opt/jp1ajs2/embdb/_JF0が仮定されます。

-bs

システムログ運用を行い，システムファイルを二重化しない場合に指定します。

-blオプションを同時に指定していない場合はエラーとなります。

-br

システムログ運用を行い，システムファイルを二重化する場合に指定します。

-blオプションを同時に指定していない場合はエラーとなります。

-bl アンロードログファイル作成ディレクトリ

アンロードログファイルを作成するディレクトリを指定してください。-bsまたは-brオプションを同時に指定していない場合はエラーとなります。

ディレクトリ名称は絶対パス50バイト以内とし，空白文字を含む場合はパス全体を「""」で囲んでください。

組み込みDBのアンロードログファイルを取得する運用方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　5.4.1(1) アンロードログ運用」を参照してください。

-rs

このオプションは，指定する必要はありません。指定した場合は，組み込みDBを構築しないで処理を終了します。

-c

JP1/AJS3をバージョンアップした場合に指定します。組み込みDBで使用する設定ファイルを最新のものに更新します。新規インストール，および設定ファイルを更新したくない場合は指定しないでください。

一度設定ファイルを更新した場合，古い設定ファイルは上書きされてしまうので注意が必要です。

JP1/AJS2 Version 8以前からバージョンアップ後の初回実行時には，必ず指定してください。

-lc 文字コード種別（UNIX限定）

このオプションは指定不要になりました。

このオプションで指定していた文字コードは無視され，JP1/AJS3 - Managerによって自動で文字コードが設定されます。

-id セットアップ識別子

組み込みDBを識別するセットアップ識別子を「_JFn」（nは0〜9またはA〜Zのどれか）の4文字で指定します。

ajsembdbidlistコマンドの-idオプションに指定したセットアップ識別子を指定してください。

このオプションを省略した場合は，_JF0が仮定されます。また，このオプションは，-rsオプションを指定した場合，無視されます。

登録済みのセットアップ識別子および組み込みDB運用ディレクトリは，ajsembdbidlistコマンドで確認できます。ajsembdbidlistコマンドの詳細については，「2. セットアップコマンド　ajsembdbidlist」を参照してください。

-ext_db

データベース領域の自動増分を適用する場合に指定します。

このオプションは，組み込みDBのデータ領域およびシステム領域に通常ファイルを使用する場合に指定できます。-aオプションと同時には指定できません。

なお，自動増分機能が適用されているかどうかは，次のコマンドで確認できます。

　データ領域：pddbst -k phys -f -r AJS2DATA

　インデクス領域：pddbst -k phys -f -r AJS2INDX

出力結果のAuto Extend Useの値を確認します。

　USE：自動増分機能が適用されています。

　NOUSE：自動増分機能が適用されていません。

pddbstコマンドを実行する場合は，実行するコマンドプロンプトで事前に環境変数を設定する必要があります。設定する環境変数については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　10.2.2(2) スクリプトを使用してデータベースを再編成する」の，設定が必要な環境変数を示した表を参照してください。

-ext_log

システムログの自動増分を適用する場合に指定します。

このオプションは，組み込みDBのデータ領域およびシステム領域に通常ファイルを使用する場合に指定できます。-aオプションと同時には指定できません。

なお，自動増分機能が適用されているかどうかは，次のコマンドで確認できます。

ajsembdbstatus -l -id セットアップ識別子

ajsembdbstatusコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsembdbstatus」を参照してください。

-conf 組み込みDB設定ファイル名

組み込みDB設定ファイルを指定します。指定した組み込みDB設定ファイルの出力時に構築した組み込みDBと同じ設定で，組み込みDBが構築されます。

ほかのオプションと同時に指定した場合，組み込みDB設定ファイルより，指定したオプションが優先されます。

このオプションを指定した場合，-d，-a，-ld，-mh，-eh，-r，-fオプションを省略できます。

論理ホストを構築した際に出力された組み込みDB設定ファイルを指定し，-rまたは-fオプションを省略した場合，-fオプションが仮定されます。

組み込みDB設定ファイルの内容が不正であった場合，メッセージKAVS2130-Eが出力され，コマンドは異常終了します。

異なる文字コードの環境で出力された組み込みDB設定ファイルを使用する場合，文字コードを変換してください。

このオプションを指定する場合，引数に指定した組み込みDB設定ファイルが出力された際に構築した組み込みDBの環境と，ディレクトリ構成を合わせる必要があります。そのため，組み込みDB設定ファイルが出力された際に組み込みDBの環境を構築したajsembdbbuildコマンドの-d，-a，-ld，-blオプションに指定したディレクトリ，パーティションを事前に作成してください。

組み込みDB設定ファイルは，次の場所に出力されます。

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥conf¥ajsdbst¥ajsembdbセットアップ識別子.conf

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/conf/ajsdbst/ajsembdbセットアップ識別子.conf

注意事項

組み込みDB環境の再構築を行う場合，ajsembdbunsetコマンドを実行して組み込みDB環境の情報を初期化したあとに実施してください。また，組み込みDB環境を削除する場合もajsembdbunsetコマンドを実行してください。

なお，ajsembdbunsetコマンドを実行すると，スケジューラーサービスが組み込みDBにアクセスしていても強制的に組み込みDB環境の情報を初期化してしまうので実行時には注意が必要です。

ajsembdbunsetコマンドについては，「2. セットアップコマンド　ajsembdbunset」を参照してください。

ajsembdbbuildコマンドは，スクリプトで実装されています。このため，オプションに不当に長い文字列や不正な文字列や値を指定すると，予期しないエラーが発生することがあります。オプション指定値は，DBMSおよびJP1/AJS3で規定されている範囲内の文字列または数値を指定してください。

ajsembdbbuildコマンドを実行するときは，OSのファイルシステムの設定で，扱えるファイルの最大サイズを，2ギガバイトより大きな値，または無制限に設定してください。

特に，AIXでは，デフォルトのファイルサイズ制限が1ギガバイトになっているため，注意してください。

-blオプションに指定したディレクトリ名称に誤りがある場合でも，組み込みDBのシステムは起動完了になる場合があります。-blオプションを指定した場合はWindowsイベントログまたはsyslogを参照して，組み込みDBのエラーメッセージKFPS01150-Eが出力されていないか確認してください。

組み込みDB運用ディレクトリなどのパス名称には，全角文字および特殊記号を使用しないでください。

ajsembdbbuildコマンドが，メッセージ「KAVS2124-E Failed in construction of EmbdedDB server.」，またはメッセージ「KAVS2122-E A temporary file already exists.」を出力して終了した場合，ajsembdbunsetコマンドに-iオプションを指定して環境を削除してから，ajsembdbbuildコマンドを再実行してください。

ajsembdbbuildコマンドを同時に複数実行しないでください。同時に複数実行した場合，次に示す現象が起こるおそれがあります。

不当なメッセージを出力したり，本来出力するはずのメッセージを出力しなかったりするなど，メッセージ出力が不正になる。

ajsembdbbuildコマンドが，不当にエラーになる。

構成定義情報が不正になり，JP1/AJS3が運用できなくなる。

このコマンドを実行する前に，組み込みDB環境を構築するホストのホスト名を，hostsファイルまたはDNSに登録してください。クラスタ環境の場合は，実行系の物理ホスト名および論理ホスト名ともにhostsファイルまたはDNSに登録してください。

組み込みDB環境を構築するホストのホスト名をjp1hosts定義ファイルまたはjp1hosts2定義ファイルに登録しても，組み込みDBで使用するホスト名として有効になりません。

組み込みDB環境を構築するホストのホスト名には，エイリアス名を使用しないでください。

組み込みDBが稼働できるホストのホスト名は，最大32バイトです。したがって，組み込みDB環境を構築するホストは，物理ホスト名および論理ホスト名ともに1〜32バイトで設定してください。

エラー発生時の対処

ajsembdbbuildコマンド実行時に問題が発生した場合は終了コード，エラーメッセージ，終了メッセージの順で標準出力および標準エラー出力に出力されます。次の表に従って問題を対処し，再度実行してください。

コード

メッセージID

原因

対処方法

1

KFPX29601

-a，または-dオプションの指定が誤っている。

-aまたは-dオプションに指定した引数を見直してください。

3

KFPX29603

指定されたディレクトリは組み込みDB運用ディレクトリではない。

-iオプションに組み込みDBの運用ディレクトリを指定してください。

4

KFPX29604

組み込みDBの運用ディレクトリが指定されていない。

5

KFPX29605

ポート番号が重複している。

-pオプションに指定するポート番号が，ほかで使用しているポート番号と重複しないように指定してください。

6

KFPX29606

システム共通定義に誤りがある。

システム共通定義などの設定ファイルを手動で変更した際に発生します。問題点を修正してください。

絶対パスが50バイトを超えるディレクトリ名称を指定していた場合は，50バイト以内で指定してください。

7

KFPX29607

ファイルが存在しない。

ajsembdbbuildコマンドを実行する環境を見直してください。-ldオプションに指定した引数を見直してください。

8

KFPX29608

ファイルのオープンに失敗。

9

KFPX29609

ファイルの読み取りに失敗。

10

KFPX29610

ファイルの生成に失敗。

11

KFPX29611

ディレクトリの作成に失敗。

-d，-bl，-a，-ldオプションに指定した引数を見直してください。AJS管理者で運用している場合は，AJS管理者に対して権限があるか見直してください。

12

KFPX29612

表・システム領域不足。

ajsembdbbuildコマンドを実行する環境を見直してください。-ldオプションに指定した引数を見直してください。

13

KFPX29613

14

KFPX29614

15

KFPX29615

16

KFPX29616

表・システム領域作成時エラー。

ajsembdbbuildコマンドを実行する環境を見直してください。-blオプションに指定した引数を見直してください。

OSのファイルシステムの設定で，扱えるファイルの最大サイズが2ギガバイト以下に設定されている場合は，2ギガバイトより大きな値，または無制限に設定し直してください。

17

KFPX29617

システム領域初期化エラー。

ajsembdbbuildコマンドを実行する環境を見直してください。-blオプションに指定した引数を見直してください。

18

KFPX29618

組み込みDB起動・表領域初期化エラー。

ajsembdbbuildコマンドを実行する環境を見直してください。指定したホスト名から名前解決したIPアドレスで通信できる状態になっているか確認してください。-blオプションに指定した引数を見直してください。組み込みDBが必要とするシステムリソースが不足しています。マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.2.5 カーネルパラメーターを見積もる」を参照して確認してください。

19

KFPX29619

組み込みDBの内部エラー。

組み込みDBの運用ディレクトリに指定したディレクトリを退避し，システム管理者に連絡してください。

20

KFPX29620

一時ファイル作成エラー。

ajsembdbbuildコマンドを実行する環境を見直してください。-blオプションに指定した引数を見直してください。

21

KFPX29621

ファイルの書式が不正。

システム共通定義などの設定ファイルを手動で変更した際に発生します。問題点を修正してください。

22

KFPX29622

システム領域の指定が不正。

23

KFPX29623

組み込みDBの内部エラー。

組み込みDBの運用ディレクトリに指定したディレクトリを退避し，システム管理者に連絡してください。

24

KFPX29624

KFPS00031

組み込みDB環境構築済みである。

ajsembdbunsetコマンドを実行し，組み込みDB環境を削除してからセットアップしてください。

25

KFPX29625

メモリー不足。

十分なメモリーを確保した上で再セットアップしてください。

26

KFPX29626

組み込みDBの内部エラー。

組み込みDBの運用ディレクトリに指定したディレクトリを退避し，システム管理者に連絡してください。

27

KFPX29627

−

KFPS00031

組み込みDB環境構築済みである。

ajsembdbunsetコマンドを実行し，前回の組み込みDB環境を削除してください。

−

KFPS05089

-iオプションに指定したディレクトリが存在しない。

組み込みDB運用ディレクトリを指定してください。

−

Bad directory specified in -i option

-iオプションに指定した組み込みDBの運用ディレクトリが不正です。

-iオプションに正しい組み込みDBの運用ディレクトリを指定してください。

−

There is an error in the specification of the setup identifier.

セットアップ識別子の指定が間違っています。

または，すでに登録されているセットアップ識別子を指定しています。

セットアップ識別子の指定を確認して再実行してください。セットアップ識別子は，「_JFn」（nは0〜9またはA〜Zのどれか）の4文字で指定します。

登録済みのセットアップ識別子は，ajsembdbidlistコマンドで確認できます。

−

Failed to register the configuration definition.

構成定義の登録に失敗しました。

ajsembdbunsetコマンドを実行して組み込みDB環境を削除してください。そのあと，ajsembdbbuildコマンドの実行権限を確認して，再度実行してください。

−

KAVS2130-E

組み込みDB設定ファイルに誤りがあります。または，-confオプションに指定したファイルに権限がありません。

正しいファイルを指定し，コマンドを再実行してください。AJS管理者で運用している場合は，AJS管理者に対して権限があるか見直してください。

（凡例）

−：コードなし

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

ajsembdbidlist

形式

ajsembdbidlist
     [-v | -a | -e]

機能

構成定義に登録されている，組み込みDBを操作するコマンドに必要な情報を表示します。

表示される情報は次のとおりです。

セットアップ識別子と組み込みDB運用ディレクトリの関連づけ

スケジューラーサービスと組み込みDB運用ディレクトリの関連づけ

エージェント管理データベースが格納されている組み込みDBセットアップ識別子の関連づけ

組み込みDBのバージョン

組み込みDBのインストールモード

なお，このコマンドは，JP1/AJS3および組み込みDBの稼働状態に関係なく実行できます。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥tools¥

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/tools/

引数

-v

組み込みDBのバージョンを表示する場合に指定します。

-a

エージェント管理データベースがどの組み込みDBに格納されているかを表示する場合に指定します。

-e

インストールされている組み込みDBの動作を確認する場合に指定します。

使用例1

構成定義に登録されている次の情報を表示します。

セットアップ識別子と組み込みDB運用ディレクトリの関連づけ

スケジューラーサービスと組み込みDB運用ディレクトリの関連づけ

ajsembdbidlist

使用例2

構成定義に登録されている次の情報を表示します。

セットアップ識別子と組み込みDBのインストール先ディレクトリの関連づけ

セットアップ識別子と組み込みDBのバージョンの関連づけ

ajsembdbidlist -v

使用例3

構成定義に登録されている次の情報を表示します。

セットアップ識別子と組み込みDB運用ディレクトリの関連づけ

スケジューラーサービスと組み込みDB運用ディレクトリの関連づけ

エージェント管理データベースが格納されている組み込みDBセットアップ識別子の関連づけ

ajsembdbidlist -a

使用例4

構成定義に登録されている次の情報を表示します。

組み込みDBのインストールモード

ajsembdbidlist -e

出力例1

_JF0〜_JF2までは，それぞれAJSROOT1，AJSROOT2，ROOT3でajsembdbsetupコマンド（組み込みDBのセットアップ）まで完了し，_JF3は，ajsembdbbuildコマンド（組み込みDB環境の構築）まで完了している場合の出力例を次に示します。

(1) *** Embeddb setup-id list 20XX/04/18 08:15:00
    (2)                  (3)
  _JF0 C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF0
  _JF1 C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF1
  _JF2 C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF2
  _JF3 C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF3

(4) Host-Name:JP1_DEFAULT
     (5)     (6)                (7)
  AJSROOT1 _JF0 C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF0

  Host-Name:LHOST1
  AJSROOT2 _JF1 C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF1
  ROOT3 _JF2 C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF2
(8)--

出力項目の説明

(1) タイトルおよびコマンド実行時の日時をYYYY/MM/DD hh:mm:ssの形式で出力します。

(2) セットアップ識別子を出力します。

(3) 組み込みDB運用ディレクトリを出力します。

(4) 論理ホスト名を出力します。物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」と出力します。

(5) スケジューラーサービス名を出力します。

(6) セットアップ識別子を出力します。

(7) 組み込みDB運用ディレクトリを出力します。

(8) 表示内容の終了を示します。

出力例2

物理ホストに_JF0および_JF1，論理ホスト（LHOST1）に_JF2がそれぞれインストールされている場合に，ajsembdbidlistコマンドに-vオプションを指定して実行した場合の出力例を次に示します。

(1) *** Embeddb setup-id list 20XX/04/18 08:15:00

(2) Host-Name:JP1_DEFAULT
   (3)     (4)                (5)
  _JF0 08-05-/N C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF0
  _JF1 08-05-/N C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF1

  Host-Name:LHOST1
  _JF2 08-05-/N C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF2
(6)--

出力項目の説明

(1) タイトルおよびコマンド実行時の日時をYYYY/MM/DD hh:mm:ssの形式で出力します。

(2) 論理ホスト名を出力します。物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」と出力します。

(3) セットアップ識別子を出力します。

(4) 組み込みDBのバージョンを出力します。

(5) 組み込みDBのインストール先ディレクトリを出力します。

(6) 表示内容の終了を示します。

出力例3

物理ホストのエージェント管理データベースが_JF0，論理ホスト（LHOST1）のエージェント管理データベースが_JF2に格納されている場合に，ajsembdbidlistコマンドに-aオプションを指定して実行した場合の出力例を次に示します。

(1) *** Embeddb setup-id list 20XX/04/18 08:15:00
(2)      (3)
_JF0 C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF0
_JF1 C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF1
_JF2 C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF2
_JF3 C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF3
(4) Host-Name:JP1_DEFAULT
(5)        (6)     (7)
AJSROOT1 _JF0 C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF0
Host-Name:LHOST1
AJSROOT2 _JF1 C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF1
ROOT3 _JF2 C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF2
(8) Agent DB
(9) Host-Name:JP1_DEFAULT
(10)      (11)
_JF0 C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF0
Host-Name:LHOST1
_JF2 C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF2
(12)--

出力項目の説明

(1) タイトルおよびコマンド実行時の日時をYYYY/MM/DD hh:mm:ssの形式で出力します。

(2) セットアップ識別子を出力します。

(3) 組み込みDB運用ディレクトリを出力します。

(4) 論理ホスト名を出力します。物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」と出力します。

(5) スケジューラーサービス名を出力します。

(6) セットアップ識別子を出力します。

(7) 組み込みDB運用ディレクトリを出力します。

(8) エージェント管理データベースの関連づけの出力開始を示します。

(9) 論理ホスト名を出力します。物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」と出力します。

(10) 各論理ホストのエージェント管理データベースが格納されている組み込みDBのセットアップ識別子を出力します。

(11) 組み込みDBのインストール先ディレクトリを出力します。

(12) 表示内容の終了を示します。

出力例4

物理ホストに_JF0および_JF1，論理ホスト（LHOST1）に_JF2および_JF3がそれぞれインストールされている場合に，ajsembdbidlistコマンドに-eオプションを指定して実行した場合の出力例を次に示します。なお，_JF0および_JF1はバージョン09-50のJP1/AJS3 - Manager，_JF2および_JF3はバージョン10-00以降のJP1/AJS3 - Managerでインストールしたとします。

(1) *** Embeddb setup-id list 20XX/04/01 08:15:00

(2) Host-Name:JP1_DEFAULT
   (3)     (4)     (5)         (6)
  _JF0 08-05-DA OS_CONTROL  C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF0
  _JF1 08-05-DA OS_CONTROL  C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF1

  Host-Name:LHOST1
  _JF2 08-05-DA AJS_CONTROL C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF2
  _JF3 08-05-DA AJS_CONTROL C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF3
(7)--

出力項目の説明

(1) タイトルおよびコマンド実行時の日時をYYYY/MM/DD hh:mm:ssの形式で出力します。

(2) 論理ホスト名を出力します。物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」と出力します。

(3) セットアップ識別子を出力します。

(4) 組み込みDBのバージョンを出力します。

(5) 組み込みDBの動作を出力します。

OS_CONTROL

次のどちらかで組み込みDBがインストールされたことを表します。

バージョンが10-00より前のJP1/AJS3 - Managerで組み込みDBがインストールされた

ajsembdbinstlコマンド実行時に-v9standardオプションを指定した

UNIXの場合，inittabからpdprcdプロセスが起動されます。

Windowsの場合，「JP1/AJS3 Database ClusterService」サービスが作成されます。また，「JP1/AJS3 Database」サービスのスタートアップの種類は「自動」です。

AJS_CONTROL

バージョンが10-00以降のJP1/AJS3 - Managerで組み込みDBがインストールされたことを表します。

UNIXの場合，pdmgrdプロセスからpdprcdプロセスが起動されます。

Windowsの場合，「JP1/AJS3 Database ClusterService」サービスは作成されません。また，「JP1/AJS3 Database」サービスのスタートアップの種類は「手動」です。

(6) 組み込みDBのインストール先ディレクトリを出力します。

(7) 表示内容の終了を示します。

エラー発生時の対処

このコマンドの実行時に発生するエラーとその対処方法を次に示します。

メッセージID・メッセージ

原因

対処方法

KAVS2116-E There is an error in the specified option. Illegal option(オプション) exists.

指定したオプションに誤りがあります。不正なオプションが指定されています。

オプションを確認して再度実行してください。

KAVS0903-E System error occurred. : Get Conf NG

構成定義の読み込みに失敗しました。

コマンド実行権限を確認して再度実行してください。再度実行しても発生する場合は，システム管理者に連絡してください。

戻り値

0

正常終了。

登録情報を表示しました（表示する情報がない場合も含みます）。

4

異常終了。

オプション不正。

8

異常終了。

構成定義の読み込みに失敗。

ajsembdbinstl

形式

ajsembdbinstl
     -s 組み込みDBインストール媒体格納ディレクトリ
     [-mh 論理ホスト名]
     [-i 組み込みDBインストール先ディレクトリ]
     [-id セットアップ識別子]
     [-v9standard]

機能

JP1/AJS3の標準データベース（組み込みDB）をインストールします。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥tools¥

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/tools/

引数

-s 組み込みDBインストール媒体格納ディレクトリ

組み込みDBインストール媒体を格納するディレクトリを絶対パスで指定します。

次のディレクトリを指定してください。

Windowsの場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥tools¥AJS3DB

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/tools/AJS3DB

指定する絶対パスに空白文字または括弧を含む場合は，パスを「"（ダブルクォーテーションマーク）」で囲んでください。

-mh 論理ホスト名

組み込みDBのインストール対象の論理ホスト名を指定します。指定できる文字数は，1〜32（単位：バイト）です。

物理ホストの場合は指定する必要はありません。

-i 組み込みDBインストール先ディレクトリ

組み込みDBのインストール先ディレクトリを絶対パスで指定します。指定できる文字数は，1〜118（単位：バイト）です。

指定するパスはドライブ名で始まります。

指定できる文字を次に示します。

Windowsの場合

半角英数字，空白文字，パス区切りの¥，「.（ピリオド）」，「_（アンダーバー）」，「(」，「)」

UNIXの場合

半角英数字，「_（アンダーバー）」，「/（スラント）」

指定する絶対パスに空白文字または括弧を含む場合は，パスを「"（ダブルクォーテーションマーク）」で囲んでください。

このオプションを省略した場合は，次のディレクトリが仮定されます。

Windowsの場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥embdb¥_JFn

UNIXの場合

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ/embdb/_JFn

_JFnのnの値は，-idオプションに指定したセットアップ識別子と同じ値になります。このオプションに指定するディレクトリには，ローカルディスク上のディレクトリを指定してください。

このコマンド実行時は，組み込みDBインストール先ディレクトリのディスクに空き容量を確保する必要があります。必要な空き容量については，リリースノートを参照してください。

-id セットアップ識別子

組み込みDBを識別するセットアップ識別子を「_JFn」（nは0〜9またはA〜Zのどれか）の4文字で指定します。

このオプションを省略した場合は，_JF0が仮定されます。

-v9standard

このオプションは，バージョンが10-00より前の方式で組み込みDBを構築する際に指定する，互換用オプションです。通常は，指定する必要はありません。

このオプションを指定した場合と省略した場合では，次の点が異なります。

Windowsの場合

-v9standardオプションを指定したとき

JP1/AJS3 Database ClusterServiceサービスが作成される

JP1/AJS3 Databaseサービスのスタートアップの種類が「自動」になる

-v9standardオプションを省略したとき

JP1/AJS3 Database ClusterServiceは作成されない

JP1/AJS3 Databaseサービスのスタートアップの種類が「手動」になる

UNIXの場合

-v9standardオプションを指定したとき

inittabからpdprcdプロセスが起動される

-v9standardオプションを省略したとき

pdmgrdプロセスからpdprcdプロセスが起動される

JP1/AJS3 Databaseサービスのスタートアップの種類が「手動」の組み込みDBに対して，-v9standardオプションを指定して上書きインストールしても，スタートアップの種類は「自動」になりません。

JP1/AJS3 Databaseサービスのスタートアップの種類が「自動」の組み込みDBに対して，-v9standardオプションを省略して上書きインストールした場合，スタートアップの種類が「手動」に変更されます。

注意事項

このコマンドの戻り値が0以外の場合，メッセージ「Database install failed(error code=yy)」が出力されます。「error code=yy」の「yy」には戻り値が表示されます。この場合，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.8.8(2) 組み込みDBのインストール中にエラーが発生したときの対処方法」を参照し，出力された戻り値yyに対応する方法で対処してください。

Windows ファイアウォールを使用している場合は，Windows ファイアウォールへの例外登録を行う必要があります。

ajsembdbinstlコマンドを実行したあとに次のコマンドを実行してください。

組み込みDBインストール先ディレクトリ¥bin¥pdsetfw セットアップ識別子

UNIXでは，-v9standardオプションを指定して組み込みDBをインストールした場合，/etc/inittab（Linuxの場合は/etc/init）ディレクトリに組み込みDBのエントリーが登録されます。組み込みDBを上書きインストールした場合は，/etc/inittabディレクトリの組み込みDBのエントリーが一度削除されたあとにエントリーが追加登録されるため，/etc/inittabディレクトリのエントリーの順番が変わることがあります。

-v9standardオプションを指定しないで組み込みDBをインストールした場合，インストールしようとした組み込みDBのエントリーがすでにあるときは削除され，追加登録はされません。

組み込みDBのシステム共通定義pd_mode_conf=AUTOの場合，上書きインストール後に組み込みDBが自動で起動することがあります。組み込みDBが起動した場合は，JP1/AJS3サービス起動前に組み込みDBを停止してください。

このコマンドを同時に複数実行しないでください。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

ajsembdbsetup

形式

ajsembdbsetup
     [-mh 論理ホスト名]
     [-F サービス名]
     [-p ポート番号]
     [-m [-s 送信バッファサイズ] [-r 受信バッファサイズ]]
     [-ct 最大待ち合わせ時間]
     [-tp テーブル名プリフィックス]
     [-c]
     [-ru { l | m | s }]
     [-id セットアップ識別子]
     [-convert]
     [-del]
     [-e { byte | sjis }]

機能

組み込みDB環境を，スケジューラーサービスおよびエージェント管理用のデータベースとしてセットアップします。

組み込みDBが稼働中の場合だけ実行できます。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥tools¥

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/tools/

引数

-mh 論理ホスト名

処理対象とするJP1論理ホスト名を指定します。指定できる文字数は，1〜32（単位：バイト）です。

省略した場合，環境変数JP1_HOSTNAMEの設定があれば，環境変数値が仮定されます。環境変数JP1_HOSTNAMEの指定がない場合は，物理ホストが仮定されます。

-F サービス名

処理対象とするスケジューラーサービスのサービス名を指定します。

省略した場合，環境変数AJSCONFの設定があれば，環境変数値が仮定されます。環境変数AJSCONFの指定がない場合は，デフォルトのスケジューラーサービスが仮定されます。

-p ポート番号

組み込みDBに接続する際のポート番号を10進数で指定します。ajsembdbbuildコマンドの-pオプションで指定したポート番号を指定してください。

省略した場合，「22220」が仮定されます。

構成定義のRDBPORTパラメーターに設定されます。

指定できる値の範囲は5001〜65535となります。

-m [-s 送信バッファサイズ] [-r 受信バッファサイズ]

組み込みDBのプロセス間メモリー通信機能で使用する送信バッファサイズ，および受信バッファサイズを指定します。

構成定義のRDBIPC，RDBSENDMEMSIZE，およびRDBRECVMEMSIZEパラメーターに設定されます。

-s

送信バッファサイズを10進数で指定します（単位：キロバイト）。

-r

受信バッファサイズを10進数で指定します（単位：キロバイト）。

-sまたは-rオプションで指定できる値の範囲は，それぞれ4〜2,097,152となります。

-sまたは-rオプションを省略した場合は，組み込みDBの標準値で動作します。

JP1/AJS3での最適値は，送信バッファサイズ=100，受信バッファサイズ=1600です。

-mオプションを省略した場合はプロセス間メモリー通信機能を使用して-s，-rオプション指定の有無にかかわらず送信バッファサイズ=100，受信バッファサイズ=1600を設定します。

-ct 最大待ち合わせ時間

RDB接続待ち合わせ機能を使用する場合，RDB接続待ち合わせを打ち切る時間を，0〜60（単位：分）の範囲の値で指定します。

省略した場合，「1」が仮定されます。

「0」を指定した場合は，RDB接続待ち合わせ機能が無効になります。

このオプションに，0〜60以外の値を指定した場合，不正な値が構成定義に設定され，JP1/AJS3起動時にエラーメッセージ「KAVS1003-E 構成定義に誤った指定があります(項目名)」が出力されることがあります。また，ajsembdbsetupコマンド実行中にエラーメッセージKAVA0334-Eが出力される場合もあります。

-tp テーブル名プリフィックス

JP1/AJS3スケジューラーデータベースのテーブル名プリフィックスを4バイト以内で指定します。

省略した場合，「AJS1」が仮定されます。

構成定義TABLENAMEPREFIXパラメーターの設定が変更されます。

-c

スキーマ作成が成功し，それ以降のテーブル作成処理などでエラーが発生したあとに再セットアップを行う場合に指定してください。

-ru { l | m | s }

空き領域の再利用機能を使用する場合に指定します。l，m，sと同時に指定した場合，再利用開始ポイントを指定できます。

省略した場合は，-ru lが仮定されます。

-ruオプションの後ろに空き領域の再利用機能の再利用開始ポイントを指定します。データベース（テーブル）領域の使用率がここで指定したポイントに達した場合，空き領域が再利用されます。

l，m，sはそれぞれajsembdbbuildコマンドのデータベースモデル，大・中・小規模に対応しています。ajsembdbbuildコマンドで指定したデータベースモデルの規模と同じオプションを指定してください。

各テーブルに設定されるデータベース領域に対する空き領域の再利用機能の再利用開始ポイントは次のとおりになります。

表2‒1　各テーブルに設定されるデータベース領域に対する空き領域の再利用機能の再利用開始ポイント

テーブル名

各テーブルで設定される空き領域の再利用機能の再利用開始ポイント

AJSUNIT

データベース領域AJS2DATA全体のセグメントの6%

（sを指定した場合は18，mを指定した場合は183，lを指定した場合は957を指定します）

AJSARROW

AJSBODY

AJSSCH

AJSCAL

AJSPERF

AJSENTRY

AJSGEN

AJSSTAT

データベース領域AJS2DATA全体のセグメントの16%

（sを指定した場合は48，mを指定した場合は489，lを指定した場合は2553を指定します）

AJSRELS

データベース領域AJS2DATA全体のセグメントの6%

（sを指定した場合は18，mを指定した場合は183，lを指定した場合は957を指定します）

AJSID

AJSAGTEXECCNT

データベース領域AJS2DATA全体のセグメントの1%

（sを指定した場合は3，mを指定した場合は30，lを指定した場合は159を指定します）

AJSEXECAGT

AJSEXECAGTGRP

AJSLINKAGT

注

テーブル名は，テーブルプリフィックスを標準の「AJS」としている場合の名称です。

なお，ajsembdbbuildコマンドのデータベースモデル，大・中・小規模で作成される領域のセグメントの全体量は次のとおりです。

表2‒2　ajsembdbbuildのデータベースモデル，大・中・小規模で作成される領域のセグメントの全体量

データベース領域・名称

小規模

中規模

大規模

データ領域AJS2DATA

300

3,060

15,960

-id セットアップ識別子

組み込みDBを識別するセットアップ識別子を「_JFn」（nは0〜9またはA〜Zのどれか）の4文字で指定します。ajsembdbbuildコマンドの-idオプションで指定した値を指定してください。

このオプションを省略した場合は，_JF0が仮定されます。

-convert

JP1/AJS2 - ManagerからJP1/AJS3 - Managerへのバージョンアップ後，高度な設定でのセットアップを実行する場合に指定します。

-del

-convertオプションを指定した高度な設定でのセットアップでエラーが発生した場合に，処理を回復させるときに指定します。

セットアップエラー発生時と同じオプションを指定した上で，このオプションを指定してください。異なるオプションを指定した場合，回復処理が正常に実行されないおそれがあります。

また，シフトJIS環境とUTF-8環境でユニット名などに同じ文字数を指定できるようにデータベースをセットアップする場合，セットアップ済みのデータベースを削除する場合にも指定します。

-convertオプション，-pオプション，および-tpオプションを省略して，かつ-delオプションを指定してajsembdbsetupコマンドを実行した場合，-pオプションおよび-tpオプションには，以前スケジューラーサービスを構築した際に設定した値が仮定されます。

-e {byte|sjis}

指定したスケジューラーサービスのデータベースで，シフトJIS環境とUTF-8環境でユニット名などに同じ文字数を指定できるようにするかどうかを指定します。省略するとbyteが仮定されます。

Linuxでこのオプションを省略した場合，環境設定パラメーターDEFLENTYPEに「byte」が設定されます。AIX，HP-UX，またはSolarisでこのオプションを省略した場合は，環境設定パラメーターDEFLENTYPEは変更されません。

このオプションは，-convertオプションおよび-delオプションと同時に指定できません。同時に指定した場合，エラーになります。

また，-Fオプションに指定したスケジューラーサービスの環境設定パラメーターAJSCHARCODEに「UTF-8」以外を指定した場合，メッセージKAVS1516-Eが出力されてエラーになります。

なお，このオプションはUNIXで指定できます。Windowsでは指定できません。

byte

UTF-8環境で指定できる文字数を，UTF-8で換算するようにデータベースをセットアップします。このオプションを指定すると，シフトJIS環境とUTF-8環境で，ユニット名などに指定できる文字数が異なります。

このオプションを指定して実行すると，環境設定パラメーターDEFLENTYPEに「byte」が設定されます。

sjis

UTF-8環境で指定できる文字数を，シフトJIS環境で換算するようにデータベースをセットアップします。このオプションを指定すると，UTF-8環境でユニットに定義できる次の項目の文字数が，シフトJIS環境で定義できる文字数と同じとなります。

ユニット詳細定義のユニット名

ユニット詳細定義のコメント

スケジュール設定の排他ジョブネット名

このオプションを指定してデータベースをセットアップする場合，指定したスケジューラーサービスのデータベースはセットアップされていない状態である必要があります。すでにデータベースがセットアップされているスケジューラーサービスを指定して実行した場合，エラーになります。

このオプションを指定して実行すると，環境設定パラメーターDEFLENTYPEに「sjis」が設定されます。

注意事項

ajsembdbsetupコマンドを実行する前に，JP1/AJS3 - Managerホストで論理ホストを含め，すべてのJP1/AJS3サービスおよびJP1/AJS3 Console Agentサービスを停止してください。これらのサービスを停止しないでajsembdbsetupコマンドを使用した場合でも，正常終了する場合があるため注意してください。また，-mhオプションに指定した論理ホスト名から解決したIPアドレスを使って通信できる状態になっている必要があります。

ajsembdbsetupコマンドは，スクリプトで実装されています。このため，オプションに不当に長い文字列や不正な文字列や値を指定すると，予期しないエラーが発生することがあります。オプション指定値は，DBMSおよびJP1/AJS3で規定されている範囲内の文字列または数値を指定してください。

スケジューラーデータベースのセットアップに必要のない構成定義の指定に誤りがある場合でも，エラーメッセージ「KAVS1003-E 構成定義に誤った指定があります(項目名)」が出力されます。このメッセージが複数回出力されても，ajsembdbsetupコマンドが正常終了した場合にはセットアップ処理は完了しているため，再セットアップの必要はありません。ajsembdbsetupコマンド終了後，エラーメッセージKAVS1003-Eに従って構成定義の誤りを訂正してください。

UNIXで文字コードを変更して環境を構築するときは，環境変数のLANGを正しく設定してください。

ajsembdbsetupコマンドを実行し，組み込みDBへのアクセスでエラーが発生した場合，組み込みDB接続時のエラー情報が，ajsembdbsetupコマンドを実行したときの作業ディレクトリにpderr1.trcおよびpderr2.trcのファイル名称で作成されます。コマンドの再実行によって正常終了した場合は，これらのファイルを削除してください。

ajsembdbsetupコマンドを同時に複数実行しないでください。同時に複数実行した場合，次に示す現象が起こるおそれがあります。

スケジューラーデータベースが不正になり，使用できなくなる。

ajsembdbsetupコマンドが，不当にエラーになる。

構成定義情報が不正になり，JP1/AJS3が運用できなくなる。

-e sjisオプションを指定してajsembdbsetupコマンドを実行した場合に，エラーになったときは，-cオプションを指定して再実行してください。-cオプションを指定し再実行するときに-e sjisオプションを指定しないと，メッセージKAVS0980-Eが出力されてエラーになります。

-e sjisオプションを指定しないでajsembdbsetupコマンドを実行してエラーになった場合，-cオプションを指定して再実行してください。-cオプションを指定し再実行するときに-e sjisオプションを指定すると，メッセージKAVS0980-Eが出力されてエラーになります。

エラー発生時の対処

ajsembdbsetupコマンド実行時にエラーが発生する場合があります。エラーが発生した場合は次の表に従って問題に対処し，再実行してください。

メッセージID

原因

対処方法

Invalid value specified in -ct option.

-ctオプションの引数に指定できない値が設定されている。

-ctオプションの引数に0から60以内の整数を指定してください。

KAVS0178-E

テーブルが作成済みである。

-tpオプションには，すでに登録されているテーブル名プリフィックスと重複しない値を指定してください。または，同時に-delオプションを指定して既存のテーブルを削除したあと，再度実行してください。

KAVS0190-E

ホストには指定されたスケジューラーサービスが定義されていない。

-Fオプションにすでに存在しているスケジューラーサービス名を指定してください。

KAVS0980-E

データベースのテーブル構造に互換性がない。

-e sjisオプションを指定して実行した環境に対して，-cオプションを指定して再実行しているにもかかわらず-e sjisオプションが指定されていません。または，-e sjisオプションを指定しないで実行した環境に対して，-cオプションを指定して再実行しているにもかかわらず-e sjisオプションを指定しています。

-eオプションは，再実行のときも同じように指定してください。

KAVS0985-E

データベースに接続できない。

次の問題が考えられます。

組み込みDBが起動していない。

-pオプションで指定したポート番号が組み込みDBのポート番号と一致していない。

これらの問題を解決してから再実行してください。

KAVS0996-E

指定されたオプションおよび値が不正。

オプションおよびオプションに指定する値を修正してください。

KAVS1003-E

構成定義に誤った指定がある。

オプションで指定した値を正しい値に修正して再実行してください。

KAVS2116-E

オプションに指定された値が不正，または同時に指定できないオプションが指定されている。

オプションおよびオプションに指定した値を修正して再実行してください。

KFPA11723-E

組み込みDBが停止している。

組み込みDBを起動してください。

KFPA11204-E

テーブルがない。

-tpオプションの指定値を見直して，正しいテーブルプリフィックスを指定してください。

上記のことを見直して再実行してください。

KFPA11563-E

KFPA11732-E

組み込みDBにほかのユーザーがアクセスしているため，排他待ちタイムアウトになった。

組み込みDBへのアクセスをすべて停止してから再実行してください。

The embedded DB work directory associated with the setup identifier specified by the -id option is invalid.

-idオプションに指定したセットアップ識別子に関連づけられている組み込みDB運用ディレクトリが不正。

構成定義に設定されている組み込みDB運用ディレクトリに正しい値を指定し，再実行してください。

登録済みのセットアップ識別子および組み込みDB運用ディレクトリは，ajsembdbidlistコマンドで確認できます。

ajsembdbidlistコマンドの詳細については，「2. セットアップコマンド　ajsembdbidlist」を参照してください。

The setup identifier specified with the -id option is not registered.

-idオプションで指定したセットアップ識別子は登録されていない。

登録済みのセットアップ識別子を指定し，再実行してください。なお，登録済みのセットアップ識別子および組み込みDB運用ディレクトリは，ajsembdbidlistコマンドで確認できます。

ajsembdbidlistコマンドの詳細については，「2. セットアップコマンド　ajsembdbidlist」を参照してください。

Failed to register the configuration definition.

構成定義の登録に失敗した。

高度な設定でのセットアップを実行している場合は，同時に-delオプションを指定して既存のテーブルを削除したあと，再度実行してください。

なお，KAVSで始まるメッセージの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ1　2.3 KAVSで始まるメッセージ（スケジューラーおよび共通処理に関するメッセージ）」を参照してください。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

ajsembdbuninstl

形式

ajsembdbuninstl
     {-mh 論理ホスト名 |
      -id セットアップ識別子}

機能

JP1/AJS3の標準データベース（組み込みDB）をアンインストールします。

組み込みDBの稼働状態に関係なく実行できます。ただし，アンセットアップする組み込みDBにスケジューラーデータベースを作成しているすべてのスケジューラーサービスが停止中の場合だけ実行できます。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥tools¥

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/tools/

引数

-mh 論理ホスト名

組み込みDBのアンインストール対象の論理ホスト名を指定します。指定した論理ホストにインストールされているすべての組み込みDBがアンインストールされます。

指定できる文字数は，1〜32（単位：バイト）です。

このオプションの引数には，JP1_DEFAULTを指定できません。

物理ホストにインストールされた組み込みDBをアンインストールする場合は，-idオプションを指定してください。

-id セットアップ識別子

アンインストール対象の組み込みDBを識別するセットアップ識別子を「_JFn」（nは0〜9またはA〜Zのどれか）の4文字で指定します。

物理ホスト，論理ホストのどちらにインストールされた組み込みDBに対しても指定できます。

次の組み込みDBには，システムに必要な情報が格納されているため，アンインストールしないでください。

セットアップ識別子が「_JF0」の組み込みDB

組み込みDBの高度な設定をする場合のデータ移行，組み込みDBの高度なセットアップ，または組み込みDBの再セットアップのどれかを実施してセットアップ識別子が「_JF0」以外に変更されている場合，そのホストに対して最初に構築された組み込みDB

論理ホストを構築している環境で，jajs_setup_clusterコマンドの-Iオプションに指定したセットアップ識別子で構築された組み込みDB

jajs_setup_clusterコマンドの詳細については，「2. セットアップコマンド　jajs_setup_cluster」を参照してください。

注意事項

このコマンドの戻り値が0以外の場合，メッセージ「Database uninstall failed(error code=yy)」を出力します。「error code=yy」の「yy」には戻り値が表示されます。この場合，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.8.8(3) 組み込みDBのアンインストール中にエラーが発生したときの対処方法」を参照し，出力された戻り値yyに対応する方法で対処してください。

すでにアンインストールした組み込みDBの情報がJP1/AJS3の共通定義情報に残っていた場合，ajsembdbuninstlコマンドがエラーになることがあります。その場合は，次に示すコマンドを実行して共通定義情報を削除してください。jbsunsetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

jbsunsetcnf -i -h JP1_DEFAULTまたは論理ホスト名 -c JP1AJS2 -n EMBDBINSTALL

なお，コマンドの実行時，設定されている情報がない場合は，メッセージ「KAVA0405-I The specified sub-key does not exist (JP1_DEFAULTまたは論理ホスト名¥JP1AJS2¥EMBDBINSTALL). Processing stops.」が出力されることがありますが，無視してください。

このコマンドでは，組み込みDBのインストール先ディレクトリ，およびデータ領域ディレクトリを削除できません。必要に応じて手動で削除してください。

UNIXでは，組み込みDBをアンインストールした場合，/etc/inittab（Linuxの場合は/etc/init）ディレクトリに組み込みDBのエントリーがあったときは削除されます。

このコマンドを同時に複数実行しないでください。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

ajsembdbunset

形式

ajsembdbunset
     {-r[-e]|-e[-r]}
     [-id 組み込みDBセットアップ識別子]
     [-i 組み込みDB運用ディレクトリ名称]

形式1（組み込みDBのOS登録を解除：UNIX限定）

ajsembdbunset
     -r
     [-id 組み込みDBセットアップ識別子]
     [-i 組み込みDB運用ディレクトリ名称]

形式2（組み込みDB環境の削除）

ajsembdbunset
     -e
     [-id 組み込みDBセットアップ識別子]
     [-i 組み込みDB運用ディレクトリ名称]

機能

組み込みDBをアンセットアップします。

組み込みDBの稼働状態に関係なく実行できます。また，アンセットアップする組み込みDBにスケジューラーデータベースを作成しているすべてのスケジューラーサービスが停止中の場合だけ実行できます。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥tools¥

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/tools/

引数

-r

このオプションは，指定する必要はありません。指定した場合は，組み込みDBをアンセットアップしないで処理を終了します。

-e

組み込みDB環境を削除する場合に指定します。

組み込みDBのデータを削除するため，データを保存しておきたい場合は，事前にデータを退避してください。

UNIXの場合，-eオプションを指定したときは，指定したディレクトリで運用されている組み込みDBのOS登録の解除（-rオプション指定）も行います。

-id 組み込みDBセットアップ識別子

組み込みDBを識別するセットアップ識別子を「_JNn」（Nは組み込みDB環境構築時に指定した1文字，nは0〜9またはA〜Z）の4文字で指定します。

このオプションを省略した場合は，_JF0が仮定されます。

登録済みのセットアップ識別子および組み込みDB運用ディレクトリは，ajsembdbidlistコマンドで確認できます。

ajsembdbidlistコマンドの詳細については，「2. セットアップコマンド　ajsembdbidlist」を参照してください。

-i 組み込みDB運用ディレクトリ名称

組み込みDBの運用ディレクトリ名称を指定します。

このオプションは，ajsembdbbuildコマンドが正常に終了しなかった場合など，-idオプションを指定したアンセットアップが行えない場合だけ使用してください。

注意事項

ajsembdbunsetコマンドを実行した場合，次に示すメッセージが出力されます。

出力メッセージ：ssss Embeddb DELETE?(y/n):

ssss：セットアップ識別子

環境削除の確認メッセージであるため，問題ない場合は「y」を入力してください。

ajsembdbunsetコマンドを実行する場合，指定した運用ディレクトリが正しいかを確認してください。

ajsembdbunsetコマンドを実行する前に，JP1/AJS3 - Managerホストで論理ホストを含め，すべてのJP1/AJS3サービスおよびJP1/AJS3 Console Agentサービスを停止してください。これらのサービスを停止しないでこのコマンドを実行した場合でも，正常終了する場合があるので注意してください。

ajsembdbunsetコマンドは，スケジューラーサービスが起動していても，組み込みDBを強制的に終了させてしまうため，スケジューラーサービスが起動しているかどうかを確認する必要があります。

ajsembdbunsetコマンドは，スクリプトで実装されています。このため，オプションに不当に長い文字列や不正な文字列や値を指定すると，予期しないエラーが発生することがあります。オプション指定値は，DBMSおよびJP1/AJS3で規定されている範囲内の文字列または数値を指定してください。

ajsembdbunsetコマンドを同時に複数実行しないでください。同時に複数実行した場合，次に示す現象が起こるおそれがあります。

不当なメッセージを出力したり，本来出力するはずのメッセージを出力しなかったりするなど，メッセージ出力が不正になる。

ajsembdbunsetコマンドが，不当にエラーになる。

クラスタ運用時，ajsembdbunsetコマンドは実行系ホストと待機系ホストの両方で実行してください。実行系ホスト（ajsembdbbuildコマンドの-ehオプションに指定したホスト）では，共有ディスクをマウントした状態で実行してください。なお，ajsembdbunsetコマンドを実行する場合は，実行系ホストから実行してください。実行系ホストで実行する前に待機系ホストで共有ディスクをマウントした状態でajsembdbunsetコマンドを実行するとメッセージ「KFPS04619-E 組み込みDBが停止状態でないため，aa....aaコマンドを実行できません。」を出力してエラーになります。その場合は，実行系ホストに共有ディスクをマウントしてajsembdbunsetコマンドを実行したあと，待機系ホストで-iオプションを指定して再度ajsembdbunsetコマンドを実行してください。

組み込みDBを強制停止させている場合，または組み込みDBが異常終了している場合は，いったん起動して正常停止させたあとに実行してください。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

エラー発生時の対処

エラー発生時は，次に示す表に従って対処してください。

メッセージID

現象

対処方法

KAVS0996-E

指定したオプションに誤りがあります。

オプションの指定内容を見直してください。

KAVS2104-E

組み込みDBがセットアップされていません。

すでに組み込みDBの環境は削除されています。

KAVS2115-E

組み込みDBがインストールされていません。または，-iオプションに指定したパスに権限がありません。

削除する組み込みDBがインストールされていません。指定したパスを見直して再実行してください。AJS管理者で運用している場合は，AJS管理者に対して権限があるか見直してください。

KAVS2116-E

指定したオプションに誤りがあります。

メッセージに出力されているオプションを見直して再実行してください。

KAVS2117-E

コマンド実行時にエラーが発生しました。

保守情報に出力されているメッセージを参照してください。

ajssetup

形式

ajssetup
     [-F サービス名]
     [-t|[-m]]
     [-mh 論理ホスト名]

機能

データベースが標準構成の場合

サスペンド機能をセットアップします。

データベースが互換用ISAM構成の場合

スケジューラーサービスが使用するISAMデータベースをセットアップします。

サスペンド機能をセットアップします。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

引数

-F サービス名

処理対象とする，スケジューラーサービスのサービス名を指定します。

指定できる文字数は，1〜30（単位：バイト）です。

省略した場合，デフォルトスケジューラーサービス名が仮定されます。

-t

データベースが互換用ISAM構成の場合，スケジューラーサービスが使用するISAMデータベースをセットアップします。

-m

サスペンド機能を有効にします。

ジョブネットの実行登録中に定義を変更する場合は，必ず指定してください。インストール直後は，サスペンド機能は無効になっています。

サスペンド機能のセットアップ時には，スケジューラーサービスが使用するデータベースはセットアップされません。サスペンド機能をセットアップする前に，スケジューラーサービスが使用するデータベースをセットアップしておいてください。

-mh 論理ホスト名

環境変数JP1_HOSTNAMEの代わりに論理ホスト名を指定できます。このオプションを指定すると，環境変数JP1_HOSTNAMEの値よりこのオプション値の方が優先されます。

オプション値に，JP1_DEFAULTと指定することで，明示的に物理ホストを指定することもできます。物理ホストのマシン名をオプション値に指定しても，物理ホストの設定はできません。

注意事項

コマンドを実行する前に，次のことを実施してください。

Windowsの場合は，JP1/AJS3サービスを停止してください。

UNIXの場合は，JP1/AJS3サービスを停止し，ajsshmdelコマンドを実行してください。

このコマンドは，同時に複数実行できません。一つずつ実行されるように指定してください。

-tオプションを指定してコマンドを実行した際にエラーになった場合は，まず，トラブルを解決し，コマンド実行によって作成されたテーブルをすべて削除してください。その後，コマンドを再実行し，テーブルを作成してください。

同様に，-tオプションを指定してテーブルを作成したあと，テーブルを再作成したい場合も，作成済みのテーブルをすべて削除したあと，実施してください。

キューレスジョブを使用して運用しているシステムでスケジューラーサービスのデータベースを再作成した場合は（JP1/AJS3をアンインストールして再度インストールした場合も含みます），キューレスジョブ実行環境を再設定してください。

再作成後もキューレスジョブを使用する場合

ajsqlsetup -F スケジューラーサービス名

再作成後はキューレスジョブを使用しない場合

ajsqlsetup -r -F スケジューラーサービス名

戻り値

0

正常終了。

4〜124で4の倍数値

異常終了。

使用例

スケジューラーサービス（service1）が使用するテーブルを作成します。

ajssetup -F service1

jajs_config

形式

jajs_config
     -k 定義キー名
     環境設定パラメーター名=定義内容 ...

機能

JP1/AJS3の環境設定を変更します。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

引数

-k 定義キー名

環境設定パラメーターを設定する定義キー名を指定します。

定義キー名は，「[]」で囲んでください。

定義キー名は複数指定できません。1回のコマンド実行につき，一つの定義キー名に該当する環境設定パラメーターだけ設定できます。

指定した定義キー名に誤りがある場合，このコマンドを異常終了します。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2. 環境設定パラメーター」を参照してください。

環境設定パラメーター名=定義内容 ...

設定する環境設定パラメーター名および定義内容を指定します。

指定した環境設定パラメーター名および定義内容に誤りがある場合，このコマンドは異常終了します。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2. 環境設定パラメーター」を参照してください。

定義内容に数値を指定する場合は「dword:16進数」で指定してください。また，定義内容に複数の値を指定できる環境設定パラメーターを指定する場合は，値を「:（コロン）」で区切って指定してください。

環境設定パラメーター名および定義内容を複数指定する場合は，半角の空白文字で区切って指定します。

注意事項

このコマンドを実行して設定した環境設定パラメーターが有効になるタイミングは，環境設定パラメーターごとに異なります。環境設定パラメーターが有効になるタイミングについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2. 環境設定パラメーター」の各環境設定パラメーターの説明を参照してください。

指定した定義キーに，設定できない環境設定パラメーターを指定した場合は異常終了します。定義キーに設定できる環境設定パラメーターについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2. 環境設定パラメーター」を参照してください。

複数の定義キーに該当する環境設定パラメーターを指定する場合は，コマンドを数回に分けて実行するか，jbssetcnfコマンドを使用してください。jbssetcnfコマンドについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のjbssetcnfコマンド説明を参照してください。

このコマンドを同時に複数実行しないでください。

コマンド実行中に強制終了しないでください。

このコマンドは，WindowsとUNIXで指定できる値が異なる環境設定パラメーターに関しては，次に示す範囲に値が含まれているかどうかをチェックします。値が範囲内であれば正常終了します。

分類

環境設定パラメーター

チェック範囲

システム管理の環境設定

"AJSSYSDIR"

191バイト以内の文字列

"AJSLOGDIR"

191バイト以内の文字列

スケジューラーサービス環境設定

"LOGSIZE"

16進数で0〜1E8480（単位：キロバイト）

（10進数で0〜2,000,000）

"AJSTMPDIR"

191バイト以内の文字列

"JOBINFDIR"

191バイト以内の文字列

"AJSBKUROOT"

191バイト以内の文字列

"AJSDBDIRECTORY"

191バイト以内の文字列

"AJSSYSDIR"

191バイト以内の文字列

"AJSLOGDIR"

191バイト以内の文字列

JP1/AJS3 Console環境設定

"SESSIONTIMEOUT"

16進数で0〜78（単位：分）

（10進数で0〜120）

なお，OSによって指定できる値が異なるため，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2. 環境設定パラメーター」を参照し，正しい範囲で値を指定してください。

戻り値

0〜9

正常終了。

10〜49

警告終了。コマンドは終了したが，手動による操作が必要。

50以上

異常終了。

使用例

物理ホスト（JP1_DEFAULT）のスケジューラーサービス（AJSROOT1）を次のとおり変更します。

スケジューラーログファイルのサイズを10,240（16進数で2800）キロバイトに変更します。

スケジューラーサービスの起動・終了メッセージをスケジューラーログファイルに出力するかどうかを「出力する」に変更します。

Windowsの場合

jajs_config -k [JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER¥AJSROOT1] "LOGSIZE"=dword:00002800 "AJSLOG"="all"

UNIXの場合

jajs_config -k "[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER¥AJSROOT1]" "LOGSIZE"=dword:00002800 "AJSLOG"="all"

注

-kオプションおよびコマンドライン中に指定できる値は「¥」や空白を含むことがあるため，必要に応じて指定値や変更する環境設定パラメーター値を「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「'（シングルクォーテーションマーク）」で囲んだり，「¥」を「¥¥」に置き換えたりしてください。詳細については，使用しているOSのマニュアルなどを参照してください。

jajs_migrate

形式

jajs_migrate
     [-h 論理ホスト名]
     {-C|-convert
       [-T ワークディレクトリ名]
       [-r|-f]
       [-S | [ [-s {l|m|s} ]
          [-u 一つのデータベースに格納するスケジューラーサービスの数] ] ] }

形式1（物理ホストの標準的なセットアップ）

jajs_migrate
     -convert
     [-T ワークディレクトリ名]
     [-s {l|m|s}]
     [-u 一つのデータベースに格納するスケジューラーサービスの数]

形式2（論理ホストのセットアップ）

jajs_migrate
     -convert
     -h 論理ホスト名
     [-T ワークディレクトリ名]
     {-r|-f}
     -S

形式3（物理ホストの組み込みDBを手動でセットアップする場合のセットアップ）

jajs_migrate
     -convert
     [-T ワークディレクトリ名]
     -S

形式4（現在のデータベース構成の出力）

jajs_migrate
     [-h 論理ホスト名]
     -C

機能

JP1/AJS3を標準構成にセットアップします。

セットアップは，JP1/AJS2からJP1/AJS3にバージョンアップインストールをしたあとに実行します。JP1/AJS2のスケジューラーサービスのデータベースにアクセスできる状態の場合に実行できます。

また，現在のデータベース構成を標準出力ファイルに出力することもできます。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥tools¥

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/tools/

引数

-convert

JP1/AJS3を標準構成にセットアップします。

-h 論理ホスト名

環境変数JP1_HOSTNAMEの代わりに論理ホスト名を指定できます。指定できる文字数は，1〜32（単位：バイト）です。

このオプションを指定すると，環境変数JP1_HOSTNAMEの値よりこのオプションの値の方が優先されます。オプションの値に「JP1_DEFAULT」と指定することで，明示的に物理ホストを指定することもできます。物理ホストのマシン名も指定できます。

なお，物理ホスト名と同じ名称で論理ホストを構築している場合は，論理ホストとして処理します。

-T ワークディレクトリ名

移行で使用するワークディレクトリ名を指定します。

デフォルトで使用するワークディレクトリの容量を確保できない場合に指定します。デフォルトで使用するディレクトリを次に示します。

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥backup

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

「システムで保護されたフォルダ」とは，次のフォルダを指します。

・「システムドライブ¥Windows」配下

・「システムドライブ¥Program Files」配下

・「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下（64ビット版のWindowsの場合）

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダが上記以外の場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥backup

Windows Server 2003の場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥backup

UNIXの場合

/var/opt/jp1ajs2/backup/

指定したディレクトリがない場合，コマンドは異常終了します。

コマンドが異常終了した場合，ファイルが残ることがあります。その場合，ファイルを削除したあと，再実行してください。

-S

移行時に組み込みDBをセットアップしない場合に指定します。組み込みDBをセットアップしたあとに実行してください。

なお，組み込みDBをセットアップしないで実行すると，メッセージ「KAVS0177-E データベースの種別が不正です」が出力されます。

-s {l|m|s}

データベースモデルを次の3種類の中から選択します。

l

次のような大規模システム用のモデルです。

総ユニット数：48,000〜240,000程度

1日に実行されるジョブ数・ジョブネット総数：30,000〜120,000

ディスク容量の目安：20,700メガバイト

m

次のような中規模システム用のモデルです。

総ユニット数：5,000〜48,000程度

1日に実行されるジョブ数・ジョブネット総数：5,000〜30,000

ディスク容量の目安：4,200メガバイト

s

次のような小規模システム用のモデルです。

総ユニット数：〜5,000程度

1日に実行されるジョブ数・ジョブネット総数：〜5,000

ディスク容量の目安：520メガバイト

デフォルトはs（小規模モデル）です。

-u 一つのデータベースに格納するスケジューラーサービスの数

移行前の構成を引き継がない場合，一つのデータベースに格納するスケジューラーサービスの数を10進数で指定します。

指定できる値は，1〜20です。省略した場合は，4が仮定されます。

なお，以前のバージョンでスケジューラーデータベースにV8で構築した組み込みDBを使用していた場合は，このオプションの指定に関係なく移行前の構成を引き継ぎます。

-r

クラスタ構成時に実行系ホストの環境を構築する場合に指定します。同時に，論理ホスト名（-hオプション）の指定が必要となります。

共有ディスクは，実行系ホスト側にマウントされている必要があります。また，論理ホストにアクセスできる状態になっている必要があります。

-f

クラスタ構成時に待機系ホストの環境を構築する場合に指定します。同時に，論理ホスト名（-hオプション）の指定が必要となります。

-C

現在のデータベース構成を標準出力ファイルに出力する場合に指定します。

注意事項

JP1/AJS2のスケジューラーサービスのデータベースに組み込みDBまたはHiRDBを使用している場合は，事前に組み込みDBまたはHiRDBを起動しておく必要があります。組み込みDBまたはHiRDBの起動方法については，使用しているJP1/AJS2のマニュアルまたはHiRDBのマニュアルを参照してください。

-convertオプションを指定してこのコマンドを実行する前に，次のことを実施してください。

Windowsの場合は，JP1/AJS3サービスを停止してください。

UNIXの場合は，JP1/AJS3サービスを停止し，ajsshmdelコマンドを実行してください。ajsshmdelコマンドのパスは，/opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdelです。

実行例を次に示します。

shの場合

/opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdel >/dev/null 2>&1

cshの場合

/opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdel >&/dev/null

なお，UNIXの場合は，JP1/AJS3サービスの停止後にajsshmdelコマンドを実行しないでjajs_migrateコマンドを実行すると，メッセージKAVS0549-Eが出力されてコマンドが異常終了します。

-convertオプションを指定して，このコマンドを同時に複数実行しないでください。

-convertオプションを指定してこのコマンドを実行した場合，コマンドを強制終了しないでください。

-convertオプションを指定してこのコマンドを実行する前に，標準構成に移行するホストの物理ホスト名および論理ホスト名の両方を，hostsファイルまたはDNSに登録してください。

標準構成に移行するホストのホスト名をjp1hosts定義ファイルまたはjp1hosts2定義ファイルに登録しても，組み込みDBで使用するホスト名として有効になりません。

標準構成に移行するホストのホスト名には，エイリアス名を使用しないでください。

JP1/AJS3を標準構成で稼働できるホストのホスト名は，最大32バイトです。このため，標準構成へ移行するホストは，物理ホスト名および論理ホスト名ともに1〜32バイトで設定してください。

-convertオプションを指定してこのコマンドを実行した場合，コマンドの実行結果はログファイルに出力されます。格納先は，次の場所になります。

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥log

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

「システムで保護されたフォルダ」とは，次のフォルダを指します。

・「システムドライブ¥Windows」配下

・「システムドライブ¥Program Files」配下

・「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下（64ビット版のWindowsの場合）

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダが上記以外の場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥log

Windows Server 2003の場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥log

UNIXの場合

/var/opt/jp1ajs2/log

ファイル名はjajs_migrate_論理ホスト名_N.logです。Nには1から順にカウントアップされた数値が付けられます。

-convertオプションを指定してこのコマンドを実行したあとは，コマンドの戻り値とログファイルを確認し，標準構成のセットアップが正しく完了したことを確認してください。異常終了している場合，エラーの原因を取り除いたあとで再度コマンドを実行してください。

-convertオプションを指定してこのコマンドを実行し，物理ホストのJP1/AJS3を標準構成にセットアップする場合は，環境変数JP1_HOSTNAMEが設定されていない環境でjajs_migrateコマンドを実行してください。環境変数JP1_HOSTNAMEが設定されている環境でjajs_migrateコマンドを実行すると，物理ホストではなく環境変数JP1_HOSTNAMEに設定された論理ホストのJP1/AJS3が標準構成にセットアップされます。環境変数JP1_HOSTNAMEが設定されている場合は，設定を削除してから実行してください。

-convertオプションを指定してこのコマンドを実行すると，移行前の組み込みDBに対して操作を行います。そのため，移行前のスケジューラーデータベースに組み込みDBを使用している環境で，-convertオプションを指定してこのコマンドを実行する場合は，次の環境変数に設定を追加してください。

HP-UXの場合

SHLIB_PATH=移行前の組み込みDBのインストール先ディレクトリ/client/lib

SolarisまたはLinuxの場合

LD_LIBRARY_PATH=移行前の組み込みDBのインストール先ディレクトリ/client/lib

AIXの場合

LIBPATH=移行前の組み込みDBのインストール先ディレクトリ/client/lib

設定されていない場合は，メッセージKAVS0990-Eを出力してコマンドが異常終了します。

-convertオプションを指定して実行したこのコマンドが異常終了し，このコマンドを再実行する必要がある場合には，次のことに注意してください。

各スケジューラーサービスのデータベースディレクトリに「DBBKUP」ディレクトリが作成され，ディレクトリ内にファイルが格納されている場合は，「DBBKUP」ディレクトリの内容をデータベースディレクトリに配置してください。

V8で使用していた組み込みDBの状態をajsembdbstatusコマンドの-s ustオプションで確認し，STOP状態の場合は，ajsembdbstartコマンドでONLINE状態にしてください。

-convertオプションを指定してこのコマンドを実行すると，ポート番号22220〜22239を自動的に採番して組み込みDBを構築します。そのため，該当するポート番号を使用している場合はエラーになります。コマンドを実行する前にポート番号22220〜22239を空けておいてください。

V8以前の環境で，スケジューラーサービスのデータベースにISAMを使用していた場合，-convertオプションを指定して実行したこのコマンドが正常終了すると，対象となるスケジューラーサービスのデータベースディレクトリに「DBBKUP」ディレクトリが作成され，ISAMファイルが退避されます。運用に問題がない場合，必要に応じて削除してください。

V8以前の環境で，スケジューラーサービスのデータベースに組み込みDB（HiRDB）を使用している場合，-convertオプションを指定して実行したこのコマンドが正常終了すると，これ以降，JP1/AJS3のスケジューラーサービスのデータベースとして使用されません。必要に応じて環境を削除してください。

Windows ファイアウォールを使用している場合，-convertオプションを指定してこのコマンドを実行すると，セットアップ処理中にポップアップメッセージが表示されることがあります。その場合は，Windows ファイアウォールへの例外登録が必要になるため，ajsembdbinstlコマンドの注意事項を参照して対応してください。

-convertオプションを指定してこのコマンドを実行すると，自ホストのエージェント定義にデフォルト実行エージェントと，自ホスト名と同じ名称の実行エージェントの二つが作成されます※。

注※

バージョン8以前の時点で自ホスト名と同じ名称のエージェント定義がない場合は，デフォルト実行エージェントだけが作成されます。自ホスト名と同じ名称の実行エージェントは作成されません。

ユニット定義の実行エージェントの指定方法によって，選択される実行エージェントが次のように異なるため注意が必要です。

ユニット定義の実行エージェントを省略している場合

デフォルト実行エージェントでジョブが実行されます。

ユニット定義の実行エージェントに自ホスト名を明示的に指定している場合

自ホスト名と同じ名称の実行エージェントでジョブが実行されます。

また，実行エージェントに設定しているジョブ実行多重度は，実行エージェント単位に適用されます。デフォルト実行エージェントと，自ホスト名と同じ名称の実行エージェントを定義している場合は，それぞれの実行エージェントに設定されているジョブ実行多重度の総和が自ホストで実行されることになります。

例えば，バージョン8以前で自ホスト名「host1」をエージェントとして定義していた場合，コマンドを実行すると「@SYSTEM」，「host1」という二つの実行エージェントが定義されます。実行エージェント「host1」のジョブ実行多重度を「00:00-00:00=10」（終日，ジョブ実行多重度は10）とした場合，デフォルト実行エージェントのジョブ実行多重度が「00:00-00:00=5」（終日，ジョブ実行多重度は5）であるため，最大で15のジョブが多重に実行される可能性があります。

-Cオプションを指定してこのコマンドを実行する場合，JP1/AJS3サービスの起動状態に関係なく実行できます。

-Cオプションを指定してこのコマンドを実行する場合，-hオプションに物理ホストのマシン名を指定しても，出力項目の「論理ホスト」には，「JP1_DEFAULT」と表示されます。

戻り値

0

正常終了。

上記以外の値

異常終了。

使用例1

JP1/AJS2からJP1/AJS3にバージョンアップインストールをした物理ホストに対して，一つのデータベースに格納するスケジューラーサービスを五つ作成する設定でJP1/AJS3を標準構成にセットアップします。

jajs_migrate -convert -u 5

使用例2

論理ホスト（lhost）の現在のデータベース構成を標準出力ファイルに出力します。

jajs_migrate -h lhost -C

出力例

-Cオプションを指定した場合の出力例と出力内容の意味を次に示します。

論理ホスト lhost
ＤＢ構成 標準構成

出力内容の意味を次に示します。

論理ホスト（Logical host）

論理ホスト名が出力されます。

-hオプションに物理ホストのマシン名を指定した場合，「JP1_DEFAULT」と表示されます。

ＤＢ構成（DB construction）

現在のデータベース構成が出力されます。出力されるデータベース構成を次に示します。

ＤＢ構成

説明

標準構成

standard

標準構成に移行済みであること示します

互換ISAM構成

compatible ISAM

標準構成に移行前で，互換用ISAM構成で動作することを示します

構成不正（未移行）

invalid (not yet shifted)

標準構成に移行が必要だが，移行が完了していないため，JP1/AJS3の運用ができない構成であることを示します

jajs_rpenvexport

形式

jajs_rpenvexport
     [-h 論理ホスト名]
     -d 出力ディレクトリ名

機能

JP1/AJS3 - Managerのディザスター・リカバリー運用設定情報を，指定したディレクトリに出力します（エクスポート）。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥bin¥

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/bin/

引数

-h 論理ホスト名

JP1/AJS3 - Managerのディザスター・リカバリー運用設定情報をエクスポートする論理ホスト名を指定します。指定できる文字数は，1〜32（単位：バイト）です。

このオプションを指定すると，環境変数JP1_HOSTNAMEの値よりオプションに指定した値の方が優先されます。省略した場合，環境変数JP1_HOSTNAMEの設定があれば，環境変数値が仮定されます。環境変数JP1_HOSTNAMEの指定がない場合は，コマンドは異常終了します。

「JP1_DEFAULT」，または物理ホストのマシン名を指定した場合，もしくは指定した論理ホストがセットアップされていない（環境設定パラメーターの定義キー[論理ホスト名¥JP1AJSMANAGER]がない）場合，コマンドは異常終了します。

-d 出力ディレクトリ名

JP1/AJS3 - Managerのディザスター・リカバリー運用設定情報をエクスポートするディレクトリ名をフルパスで指定します。指定したディレクトリ内に「jp1ajs3_rp」ディレクトリが作成されてディザスター・リカバリー運用設定情報が出力されます。指定するディレクトリは，存在するディレクトリを指定してください。指定したディレクトリがない場合，コマンドは異常終了します。また，ネットワークドライブ上のディスクは指定しないでください。

指定できる文字数は，1〜185（単位：バイト）です。

このオプションは省略できません。

指定したディレクトリにディザスター・リカバリー運用設定情報がすでにある（「jp1ajs3_rp」ディレクトリがある）場合，以前エクスポートした情報を削除して作成します。以前のディザスター・リカバリー運用設定情報が必要な場合は，あらかじめ退避しておいてください。

注意事項

このコマンドは，スクリプトで実装されています。このため，オプションに不当に長い文字列や不正な文字列や値を指定すると，予期しないエラーが発生することがあります。オプション指定値は，JP1/AJS3で規定されている範囲内の文字列または数値を指定してください。

このコマンドを実行する前に，jajs_rpsiteコマンドに-vオプションまたは-Vオプションを指定して実行し，メッセージKAVS3711-Eが出力されない状態になっているか確認してください。

このコマンドを同時に複数実行しないでください。また，同一の論理ホストに対してこのコマンドと，jajs_rpenvimportコマンドまたはjajs_rpsiteコマンドを同時に実行しないでください。同時に実行した場合，次に示す現象が起こるおそれがあります。

不当なメッセージを出力したり，本来出力するはずのメッセージを出力しなかったりするなど，メッセージ出力が不正になる。

このコマンドが，不当にエラーになる。

構成定義情報が不正になり，JP1/AJS3が運用できなくなる。

出力したJP1/AJS3 - Managerのディザスター・リカバリー運用設定情報が不正になる。

このコマンド実行中に強制終了しないでください。

このコマンドは，エクスポート対象の環境が不正であっても正常終了する場合があります。この場合，取得したディザスター・リカバリー運用設定情報をインポートしたホストでは，JP1/AJS3 - Manager が正しく動作しません。

ディザスター・リカバリー運用設定情報をエクスポートする環境が，正常に動作することを事前に確認してください。

このコマンドの引数の値には次の文字を指定できません。

Windowsの場合

^ & = ! @ ~ % " < > | , ; * ?

UNIXの場合

^ & = ! @ ~ % " < > | , ; * ? ¥ ' $

エラー発生時の対処

メッセージに従ってエラーの原因を取り除いたあとに，再度コマンドを実行してください。

なお，次の表に示すメッセージが出力された場合は，要因と対処方法も参考にしてください。

メッセージ

要因

対処方法

KAVS1111-E

互換用ISAM構成では，この機能は使用できません

JP1/AJS3のデータベース構成が標準構成ではない（移行途中，組み込みDB未作成など）。

-hオプションで指定した論理ホストのデータベース構成を確認してください。

KAVS1113-E

指定した論理ホストは存在しません

Windows Server 2003の場合でAdministrators権限がない。

実行ユーザーの権限を確認して，Administrators権限を持つユーザーでコマンドを再実行してください。

戻り値

0

正常終了。

上記以外の値

異常終了。

使用例

論理ホスト（LHOST1）のディザスター・リカバリー運用設定情報を次のディレクトリにエクスポートします。

c:¥temp¥export¥ajs3_rpenv_20100801

jajs_rpenvexport -h LHOST1 -d c:¥temp¥export¥ajs3_rpenv_20100801

jajs_rpenvimport

形式

jajs_rpenvimport
     [-h 論理ホスト名]
     -e 実行系物理ホスト名
     -d 入力ディレクトリ名
     [-s]

機能

jajs_rpenvexportコマンドでエクスポートしたディザスター・リカバリー運用設定情報を読み込んで，JP1/AJS3 - Managerの環境情報を設定します（インポート）。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥bin¥

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/bin/

引数

-h 論理ホスト名

jajs_rpenvexportコマンドでエクスポートしたディザスター・リカバリー運用設定情報をインポートする論理ホスト名を指定します。指定できる文字数は，1〜32（単位：バイト）です。

このオプションを指定すると，環境変数JP1_HOSTNAMEの値よりオプションに指定した値の方が優先されます。省略した場合，環境変数JP1_HOSTNAMEの設定があれば，環境変数値が仮定されます。環境変数JP1_HOSTNAMEの指定がない場合は，コマンドは異常終了します。

「JP1_DEFAULT」，または物理ホストのマシン名を指定した場合は，コマンドは異常終了します。

-e 実行系物理ホスト名

リモートサイトの実行系ホストのオペレーティングシステムがTCP/IPホスト名として認識しているホスト名（hostnameコマンドで出力されるホスト名）を指定してください。指定できる文字数は，1〜32（単位：バイト）です。このオプションは省略できません。

-d 入力ディレクトリ名

jajs_rpenvexportコマンドでエクスポートしたディザスター・リカバリー運用設定情報が格納されたディレクトリ名をフルパスで指定します。指定するディレクトリは，ディレクトリ内に（jajs_rpenvexportコマンドでエクスポートした）「jp1ajs3_rp」ディレクトリがあるディレクトリを指定してください。指定したディレクトリがない場合，コマンドは異常終了します。また，ネットワークドライブ上のディスクは指定しないでください。

指定できる文字数は，1〜185（単位：バイト）です。

このオプションは省略できません。

指定したディレクトリにディザスター・リカバリー運用設定情報がない場合，コマンドは異常終了します。

-s

-hオプションで指定した論理ホストがセットアップ済みの（環境設定パラメーターの定義キー[論理ホスト名¥JP1AJSMANAGER]がある）場合でも強制的にJP1/AJS3 - Managerの環境情報を上書きします。

省略した場合，論理ホストがセットアップ済みのときは，応答要求メッセージを出力してJP1/AJS3 - Managerの環境情報を上書きするかどうかを確認します。

注意事項

このコマンドは，-hオプションで指定した論理ホストで使用する組み込みDBがインストールされている必要があります。-hオプションで指定した論理ホストで使用する組み込みDBがインストールされていない場合，コマンドは異常終了します。

このため，-hオプションで指定した論理ホスト名で使用する組み込みDBがインストールされていることを確認してください。インストール済み組み込みDBは，ajsembdbidlistコマンドで確認できます。ajsembdbidlistコマンドの詳細については，「2. セットアップコマンド　ajsembdbidlist」を参照してください。

このコマンドは，-hオプションで指定した論理ホストのJP1/AJS3 - Managerのすべてのサービスが停止している必要があります。JP1/AJS3 - Managerのすべてのサービスが停止していない場合，コマンドは異常終了します。

このため，-hオプションで指定した論理ホストのJP1/AJS3 - Managerのすべてのサービスが停止しているか確認してください。JP1/AJS3 - Managerのすべてのサービスが停止しているかどうかは，jajs_spmd_statusコマンドで確認できます。jajs_spmd_statusコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　jajs_spmd_status」を参照してください。

組み込みDBが停止しているかどうかは，ajsembdbstatusコマンドで確認できます。ajsembdbstatusコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsembdbstatus」を参照してください。

組み込みDBのシステム状態が組み込みDBの再起動中断状態の場合，このコマンドは異常終了します。-hオプションで指定した論理ホストで使用している組み込みDBが停止状態であることを確認してください。組み込みDBの再起動中断状態を解除するには，ajsembdbstartコマンドに-Rfオプションを指定します。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsembdbstatus」または，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsembdbstart」を参照してください。

このコマンドは，スクリプトで実装されています。このため，オプションに不当に長い文字列や不正な文字列や値を指定すると，予期しないエラーが発生することがあります。オプション指定値は，JP1/AJS3で規定されている範囲内の文字列または数値を指定してください。

このコマンドを実行する前に，jajs_rpsiteコマンドに-vオプションまたは-Vオプションを指定して実行し，メッセージKAVS3711-Eが出力されない状態になっているか確認してください。

このコマンドを同時に複数実行しないでください。また，同一の論理ホストに対してこのコマンドと，jajs_rpenvexportコマンドまたはjajs_rpsiteコマンドを同時に実行しないでください。同時に実行した場合，次に示す現象が起こるおそれがあります。

不当なメッセージを出力したり，本来出力するはずのメッセージを出力しなかったりするなど，メッセージ出力が不正になる。

このコマンドが，不当にエラーになる。

構成定義情報が不正になり，JP1/AJS3が運用できなくなる。

このコマンド実行中に強制終了しないでください。

このコマンドの引数の値には次の文字を指定できません。

Windowsの場合

^ & = ! @ ~ % " < > | , ; * ?

UNIXの場合

^ & = ! @ ~ % " < > | , ; * ? ¥ ' $

このコマンドとjajs_spmd_statusコマンドを同時に実行すると，エラーが発生する場合があります。エラーが発生した場合は再度実行してください。

このコマンドは，エクスポート元ホストに設定されていた環境設定パラメーターを-hオプションで指定した論理ホスト名に変換して設定します。

次に示す定義キーおよび環境設定パラメーターは，物理ホストおよびすべての論理ホスト内で一意にする必要があります。このため，インポート先の論理ホストと，ほかの論理ホストおよび物理ホストで重複しないことを確認してから，このコマンドを実行してください。

定義キー

環境設定パラメーター

内容

AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名

−

スケジューラーサービス名

AJSSERVICEID

スケジューラーサービスの識別番号

JOBSTATUSPORT

ジョブ状態取得ポートのサービス名

RDBPORT

RDB接続ポート番号

AJSTMPDIR

テンポラリーファイル用ディレクトリ名

JOBINFDIR

ジョブエラー情報ディレクトリ名

AJSDBDIRECTORY

データベースディレクトリ名

JP1AJS2CONSOLEMANAGER

DATADIRECTORY

ルートスコープ用データディレクトリ名

メインサイトの組み込みDB環境構築でajsembdbbuildコマンドに-blオプションを指定して実行した場合，インポート先のホストには-blオプションで指定したディレクトリが作成されます。

共有ディスクにアクセスできない状態でこのコマンドを実行すると，統合トレースログにメッセージ「KNAD3914-E　confディレクトリのロックファイルがオープンできません」が出力される場合があります。ただし，インポート処理は正常に行われています。

クラスタ構成の場合は，実行系および待機系の両方でこのコマンドを実行してください。なお，-eオプションには，実行系および待機系のそれぞれで実行系の物理ホスト名を指定してください。

エラー発生時の対処

メッセージに従ってエラーの原因を取り除いたあとに，再度コマンドを実行してエラーがないか確認してください。

なお，次の表に示すメッセージが出力された場合は，要因と対処方法も参考にしてください。

メッセージ

要因

対処方法

KAVS1111-E

互換用ISAM構成では，この機能は使用できません

JP1/AJS3のデータベース構成が標準構成ではない（移行途中，組み込みDB未作成など）。

-hオプションで指定した論理ホストのデータベース構成を確認してください。

KAVS1112-E

指定したディレクトリ（ディレクトリ名）が存在しません

-dオプションで指定するディレクトリ内にjajs_rpenvexportコマンドでエクスポートした「jp1ajs3_rp」ディレクトリがない。

jajs_rpenvexportコマンドでエクスポートした（「jp1ajs3_rp」ディレクトリを含む）正しいディレクトリ名を指定して，コマンドを再実行してください。

KAVS1113-E

指定した論理ホストは存在しません

Windows Server 2003の場合でAdministrators権限がない。

実行ユーザーの権限を確認して，Administrators権限を持つユーザーでコマンドを再実行してください。

戻り値

0

正常終了。

上記以外の値

異常終了。

使用例

論理ホスト（LHOST1（実行系の物理ホスト：PHOST））に，次のディレクトリに格納されているディザスター・リカバリー運用設定情報をインポートします。

c:¥temp¥export¥ajs3_rpenv_20100801

jajs_rpenvimport -h LHOST1 -e PHOST -d c:¥temp¥export¥ajs3_rpenv_20100801

jajs_rpsite

形式

jajs_rpsite
     [-h 論理ホスト名]
     [-m {SET|SETSAME|CHANGE|UNSET} | -v | -V]

機能

JP1/AJS3を，ハードウェアのコピー・ミラーリング機能を使用してディザスター・リカバリー運用する場合のセットアップを実行します。

指定したオプションに応じて次の処理が実行されます。

メインサイトとして運用する論理ホストを新規に設定する。

メインサイトとして運用する論理ホストを変更する。

ディザスター・リカバリー運用を解除する。

メインサイトとして運用中の論理ホスト名を表示する。

メインサイトかリモートサイトかを表示する。

このコマンドは標準構成の場合だけ使用できます。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

引数

-h 論理ホスト名

処理対象の論理ホスト名を指定します。指定できる文字数は，1〜32（単位：バイト）です。

このオプションを指定すると，環境変数JP1_HOSTNAMEの値よりこのオプションの値の方が優先されます。

オプションの値に物理ホスト名（物理ホストのマシン名または「JP1_DEFAULT」）を指定した場合は異常終了します。

このオプションを省略し，環境変数JP1_HOSTNAMEを指定していない場合は，物理ホスト名が仮定されるため，異常終了します。

コマンドを実行したサイトに指定した論理ホストがない場合は異常終了します。

-m {SET|SETSAME|CHANGE|UNSET}

SET

ディザスター・リカバリー運用を別名の論理ホストで構成する場合に，メインサイトとして運用する論理ホストを新規に設定します。

メインサイトとして運用する論理ホストを設定したあと，メインサイトでの運用およびハードウェアの操作で共有ディスク間のコピーを開始すると，リモートサイト側のJP1/AJS3は起動抑止状態になります。

このオプションは，新規にメインサイトとして運用する論理ホストを設定する場合に指定します。すでにメインサイトとして運用する論理ホストが設定されている場合は，-m SET，-m SETSAMEのどちらで設定していても，異常終了します。

-vオプションまたは-Vオプションと同時に指定した場合は異常終了します。

処理が正常終了した場合，メッセージKAVS3707-Iを出力します。

SETSAME

ディザスター・リカバリー運用を同一名の論理ホストで構成する場合に，メインサイトとして運用する論理ホストを新規に設定します。

メインサイトとして運用する論理ホストを設定したあと，メインサイトでの運用およびハードウェアの操作で共有ディスク間のコピーを開始すると，リモートサイト側のJP1/AJS3は起動抑止状態になります。

このオプションは，新規にメインサイトとして運用する論理ホストを設定する場合に指定します。すでにメインサイトとして運用する論理ホストが設定されている場合は，-m SET，-m SETSAMEのどちらで設定していても，異常終了します。

-vオプションまたは-Vオプションと同時に指定した場合は異常終了します。

処理が正常終了した場合，メッセージKAVS3710-Iを出力します。

CHANGE

ディザスター・リカバリー運用でメインサイトとして運用する論理ホストを変更します。

大規模災害の発生などでメインサイト側のシステムが停止した場合，リモートサイトに運用拠点を切り替え，業務を継続するときに指定します。

メインサイトとして運用する論理ホストを変更すると，処理対象の論理ホストのJP1/AJS3の起動抑止状態が解除され，リモートサイトとなる論理ホストのJP1/AJS3が起動抑止状態になります。

次の場合は異常終了します。

メインサイトとして運用する論理ホストが設定されていない場合

ディザスター・リカバリー運用を別名の論理ホストで構成している場合に，すでにメインサイトとして運用している論理ホストと同じ論理ホスト名を指定した場合

ディザスター・リカバリー運用を同一名の論理ホストで構成している場合に，すでにメインサイトとして運用している論理ホストでコマンドを実行した場合

-vオプションまたは-Vオプションと同時に指定した場合

運用拠点の切り替えに失敗した場合

処理が正常終了した場合，メッセージKAVS3708-Iを出力します。

UNSET

ディザスター・リカバリー運用を解除します。

ディザスター・リカバリー運用の解除は，メインサイト，リモートサイトの両方で実行してください。リモートサイト側では解除が行われるまで，JP1/AJS3の起動抑止が解除されません。

-vオプションまたは-Vオプションと同時に指定した場合は異常終了します。

処理が正常終了した場合，メッセージKAVS3709-Iを出力します。

-v

ディザスター・リカバリー運用で，現在のメインサイトとして運用中の論理ホスト名を表示します。

メインサイトとして運用する論理ホストが設定されていない場合は異常終了します。

-mオプションまたは-Vオプションと同時に指定した場合は異常終了します。

-V

指定した論理ホストが現在メインサイトかリモートサイトかを表示します。メインサイトの場合は「Main」，リモートサイトの場合は「Remote」と表示します。

メインサイトとして運用する論理ホストが設定されていない場合は異常終了します。

-mオプションまたは-vオプションと同時に指定した場合は異常終了します。

注意事項

ハードウェアの操作で共有ディスク間のコピーを開始する前に，必ず-m SETオプションまたは-m SETSAMEオプションを指定してメインサイトとして運用する論理ホストを設定してください。メインサイトとして運用する論理ホストを指定しないと，リモートサイト側のJP1/AJS3サービスが起動抑止状態になりません。

jajs_rpsiteコマンドを，同時に複数実行しないでください。また，同一の論理ホストに対して，このコマンドとjajs_rpenvexportコマンド，jajs_rpenvimportコマンド，またはjajs_spmdコマンドを同時に実行しないでください。

同時に実行した場合，次に示す現象が起こるおそれがあります。

不当なメッセージを出力したり，本来出力するはずのメッセージを出力しなかったりするなど，メッセージ出力が不正になる。

jajs_rpsiteコマンドが，不当にエラーになる。

構成定義情報が不正になり，JP1/AJS3が運用できなくなる。

-m SET，-m SETSAME，-m CHANGE，および-m UNSETオプションは，ハードウェアの操作で共有ディスク間のコピーを停止してから実行してください。

-m SET，-m SETSAME，および-m CHANGEオプションは，メインサイトからリモートサイトへのコピー中にメインサイトで実行した場合，メインサイトとして運用する論理ホストがすでに設定済みのため，異常終了します。

-m SET，-m SETSAME，および-m CHANGEオプションは，メインサイトとして運用するサイトで実行してください。

-m UNSETオプションは，メインサイト，リモートサイトの両方で実行してください。

-m SET，-m SETSAME，および-m UNSETオプションを指定してjajs_rpsiteコマンドを実行したあと，-vオプションまたは-Vオプションを指定して再度jajs_rpsiteコマンドを実行し，ディザスター・リカバリー運用が正しくセットアップまたは解除されているか確認してください。

メインサイトからリモートサイトへのコピー中にリモートサイトでこのコマンドを実行した場合，共有ディスクへのアクセスができないため異常終了します。

論理ホストの共有ディスクをマウントしない状態でこのコマンドを実行すると異常終了します。

ディザスター・リカバリー運用の構成を再設定する場合は，一度-m UNSETオプションでディザスター・リカバリー運用の設定を解除したあと，再度-m SETオプションまたは-m SETSAMEオプションで設定してください。

戻り値

0

正常終了。

上記以外の値

異常終了。

使用例

ハードウェアのコピー・ミラーリング機能を使用してディザスター・リカバリー運用する場合の使用例を次に示します。

使用例1

論理ホストを別名で構成する場合で，論理ホストLHOST_Mを，メインサイトの論理ホストとして設定します。

jajs_rpsite -h LHOST_M -m SET

使用例2

論理ホストを同一名で構成する場合で，論理ホストLHOST_Mを，メインサイトの論理ホストとして設定します。

jajs_rpsite -h LHOST_M -m SETSAME

使用例3

論理ホストを別名で構成している場合に，運用拠点切り替えのため，現在リモートサイト側である論理ホストLHOST_Rをメインサイト側の論理ホストに変更します。

jajs_rpsite -h LHOST_R -m CHANGE

使用例4

論理ホストを同一名で構成している場合に，運用拠点切り替えのため，現在リモートサイト側である論理ホストLHOST_Mをメインサイト側の論理ホストに変更します。

jajs_rpsite -h LHOST_M -m CHANGE

使用例5

次に示す条件で運用している場合，現在メインサイトとして運用中の論理ホスト名を表示します。

メインサイト：論理ホスト（LHOST_M）

リモートサイト：論理ホスト（LHOST_R）

jajs_rpsite -h LHOST_M -v

または，

jajs_rpsite -h LHOST_R -v

使用例6

次に示す条件で運用している場合，コマンドを実行した環境で，指定した論理ホストが現在メインサイトかリモートサイトかを表示します。

メインサイト：論理ホスト（LHOST_M）

リモートサイト：論理ホスト（LHOST_R）

jajs_rpsite -h LHOST_M -V

または，

jajs_rpsite -h LHOST_R -V

使用例7

次に示す条件のディザスター・リカバリー運用を解除します。

メインサイト：論理ホスト（LHOST_M）

リモートサイト：論理ホスト（LHOST_R）

jajs_rpsite -h LHOST_M -m UNSET

および，

jajs_rpsite -h LHOST_R -m UNSET

出力例1

-vオプションを指定して，現在メインサイトとして運用中の論理ホスト名を表示した場合の出力例を次に示します。

> jajs_rpsite -h LHOST_M -v
LHOST_R

出力例2

-Vオプションを指定して，指定した論理ホストが現在メインサイトかリモートサイトかを表示した場合の出力例を次に示します。

> jajs_rpsite -h LHOST_M -V
Main

> jajs_rpsite -h LHOST_R -V
Remote

jajs_setup

形式

jajs_setup
     [-F スケジューラーサービス名]
     {-a
      [-h 論理ホスト名]
      -n スケジューラーサービスの識別番号
      -p ジョブ状態通信ポートのサービス名
      -d データベースディレクトリ名
      -t テンポラリーディレクトリ名
      -j ジョブ情報ディレクトリ名
      -b 退避情報ディレクトリ名
      [-D 論理ホスト共有ディレクトリ名]
      [[-I セットアップ識別子
       -P 組み込みDBポート番号]
       [-M {s|m|l}]
       [-E {byte | sjis}]] |
       [-S] |
       -r -A 変更後のスケジューラーサービス名 |
      -e}

形式1（スケジューラーサービスの追加）

jajs_setup
     -a
     [-h 論理ホスト名]
     [-F スケジューラーサービス名]
     -n スケジューラーサービスの識別番号
     -p ジョブ状態通信ポートのサービス名
     -d データベースディレクトリ名
     -t テンポラリーディレクトリ名
     -j ジョブ情報ディレクトリ名
     -b 退避情報ディレクトリ名
     [-D 論理ホスト共有ディレクトリ名]
     [[-I セットアップ識別子
       -P 組み込みDBポート番号]
      [-M {s|m|l}]
      [-E {byte | sjis}] |
      -S]

形式2（スケジューラーサービス名の変更）

jajs_setup
     -r
     [-F スケジューラーサービス名]
     -A 変更後のスケジューラーサービス名

形式3（スケジューラーサービスの削除）

jajs_setup
     -e
     [-F スケジューラーサービス名]

機能

JP1/AJS3のスケジューラーサービスをセットアップします。

指定したオプションに応じて次のセットアップが実行されます。

スケジューラーサービスの追加

スケジューラーサービスの名称変更

スケジューラーサービスの削除

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

引数

-a

新規にスケジューラーサービスを追加します。

このコマンドを実行してスケジューラーサービスを追加する場合，新規に作成するスケジューラーサービスに対応したデータベースのインストールとセットアップを実行します。これによって，スケジューラーサービスを簡単に作成できます。

スケジューラーサービスの追加が正常終了したあとに，追加したスケジューラーサービスの環境設定パラメーターを変更する場合は，jajs_configコマンドの-kオプション（定義キー）に次の値を指定して変更します。

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}※1¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名※2]

注※1

物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は作成時に指定した論理ホスト名を指定します。

注※2

作成時に指定したスケジューラーサービス名を指定します。

このオプションは，-h，-F，-n，-p，-d，-t，-j，-b，-I，-P，-M，-E，および-Sオプションと同時に指定します。論理ホストにスケジューラーサービスを追加する場合は，-Dオプションも同時に指定します。

このオプションを指定した場合，-n，-p，-d，-t，-j，および-bオプションは省略できません。

論理ホストにスケジューラーサービスを追加する場合は，-D，-I，および-Pオプションは省略できません。

組み込みDBを新規に作成する場合，コマンドの実行に数分から数十分の時間が掛かります。物理ホストでは，-Iおよび-Pオプションを省略した場合，一つの組み込みDBに作成できるスケジューラーサービスの数は最大4個です。これを超えると組み込みDBを新規に作成するため，コマンドの実行に時間が掛かることがあります。-Iオプションを指定した場合は，指定した組み込みDBにスケジューラーサービスを作成します。-Iオプションに構築済みの組み込みDBのセットアップ識別子を指定しない場合は新規に組み込みDBを作成するため，コマンドの実行に時間が掛かることがあります。

また，jajs_migrateコマンドの-uオプションを指定していた場合も，一つの組み込みDBに最大4個のスケジューラーサービスが作成されます。一つの組み込みDBに作成されるスケジューラーサービスの数を指定したい場合は，組み込みDBの高度なセットアップを実施してください。jajs_migrateコマンドの詳細については，「2. セットアップコマンド　jajs_migrate」を参照してください。組み込みDBの高度なセットアップについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　付録C 組み込みDBの高度なセットアップ」を参照してください。

-r

スケジューラーサービスの名称を変更します。物理ホストおよび論理ホストの区別なく，コマンドを実行したホスト上のスケジューラーサービスの名称を処理対象とします。

このオプションは，-F，および-Aオプションと同時に指定します。このオプションを指定した場合，-Aオプションは省略できません。

スケジューラーサービスの名称を変更すると，JP1/AJS3の各種機能に影響を与えます。例えば，ユニットが異常終了したり，正しく実行されなかったりするなどの現象が発生する場合があります。このため，スケジューラーサービスの名称変更は，運用開始前のスケジューラーサービスに対して実施することを推奨します。

スケジューラーサービスの名称変更手順については，次の個所を参照してください。

Windowsの場合

非クラスタ環境のとき

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　6.1.1(4) スケジューラーサービス名を変更する」

クラスタ環境のとき

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　8.2.7(4) スケジューラーサービス名を変更する」

UNIXの場合

非クラスタ環境のとき

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　15.1.1(4) スケジューラーサービス名を変更する」

クラスタ環境のとき

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　17.2.7(4) スケジューラーサービス名を変更する」

-e

スケジューラーサービスを削除します。物理ホストおよび論理ホストの区別なく，コマンドを実行したホスト上のスケジューラーサービスの名称を処理対象とします。

このコマンドでスケジューラーサービスを削除すると，スケジューラーサービスに対応したデータベースも削除されます。

論理ホスト環境でのスケジューラーサービス削除手順については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　8.2.7(2) 追加したスケジューラーサービスを削除する」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　17.2.7(2) 追加したスケジューラーサービスを削除する」（UNIXの場合）を参照してください。

このオプションは，-Fオプションと同時に指定します。

-h 論理ホスト名

セットアップ対象とする論理ホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜32（単位：バイト）です。

オプションに指定した論理ホストに対してセットアップが実行されます。

オプションを指定すると，環境変数JP1_HOSTNAMEの値よりオプションに指定した値の方が優先されます。省略した場合，環境変数JP1_HOSTNAMEの値が論理ホスト名に仮定されます。

物理ホストをセットアップする場合，次の方法でセットアップ対象に指定できます。

オプションの指定を省略し，環境変数JP1_HOSTNAMEを設定しない

オプションの値または環境変数JP1_HOSTNAMEの値に「JP1_DEFAULT」を指定する

オプションの値または環境変数JP1_HOSTNAMEの値に，物理ホストのマシン名を指定しても，物理ホストの設定はできません。

論理ホストをセットアップ対象とした場合，同時に-D，-Iオプションおよび-Pオプションの指定が必要です。

このオプションは，-rおよび-eオプションと同時に指定できません。

-F スケジューラーサービス名

処理対象とするスケジューラーサービス名を指定します。

指定できる文字数は，1〜30（単位：バイト）です。

スケジューラーサービス名に指定できる文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2 スケジューラーサービス環境設定」の表2-2 の下にある，スケジューラーサービスに関する注意を参照してください。

省略した場合は，デフォルトスケジューラーサービス名が仮定されます。

-A 変更後のスケジューラーサービス名

変更後のスケジューラーサービス名を指定します。

指定できる文字数は，1〜30（単位：バイト）です。

このオプションは，-rオプションと同時に指定します。

-n スケジューラーサービスの識別番号

スケジューラーサービスの識別番号を10進数で指定します。

指定できる値は，1〜20です。

次に示す場合，メッセージが表示され，コマンドが異常終了します。

範囲外の値を指定した場合

自ホスト内の物理ホスト，およびすべての論理ホストで使用している識別番号と重複する値を指定した場合

このオプションは，-aオプションと同時に指定します。

ここで指定した識別番号は，テンポラリーファイルの名称や，プロセス間通信のキーなど，内部的にスケジューラーサービスを識別する場合に使われるため，一度指定した識別番号を変更しないことを推奨します。変更した場合は，スケジューラーサービスをコールドスタートしてください。

-p ジョブ状態通信ポートのサービス名

ジョブ状態の情報を取得するために使用する通信ポートのポート番号をサービス名で指定します。jajs_setupコマンド完了後に，指定したジョブ状態通信ポートのサービス名をservicesファイルに定義してください。

指定できる文字数は，1〜31（単位：バイト）です。

次に示す場合，メッセージが表示され，コマンドが異常終了します。

範囲外の値を指定した場合

スケジューラーサービスを多重起動する場合で，スケジューラーサービスごとに異なるサービス名を指定してservicesファイルに重複するポート番号が設定された場合

このオプションは，-aオプションと同時に指定します。

-d データベースディレクトリ名

JP1/AJS3のユニット情報を格納するディレクトリ名をフルパスで指定します。

指定できる文字数は，1〜191（単位：バイト）です。

指定するデータベースディレクトリ名の最後にパス区切り文字（Windowsの場合は「¥」，UNIXの場合は「/」）を指定しないでください。

次に示す場合，メッセージが表示され，コマンドが異常終了します。

範囲外の値を指定した場合

指定したディレクトリがない場合

自ホスト内の物理ホスト，およびすべての論理ホストで使用しているデータベースディレクトリ名と重複する値を指定した場合

指定したデータベースディレクトリ名の最後にパス区切り文字がある場合

UNIXで「/」（ルート）を指定した場合

Windowsで，先頭2バイトにドライブ文字（例：「C:」）以外を指定した場合

このオプションは，-aオプションと同時に指定します。

-t テンポラリーディレクトリ名

JP1/AJS3のテンポラリーファイルを作成するディレクトリ名をフルパスで指定します。

指定できる文字数は，1〜191（単位：バイト）です。

指定したディレクトリがない場合は，警告メッセージが表示されます。警告メッセージに表示されたディレクトリを手動で作成するか，jajs_configコマンドで環境設定パラメーターAJSTMPDIRを更新してください。jajs_configコマンドで指定する定義キーについては，-aオプションの説明を参照してください。

次に示す場合，メッセージが表示され，コマンドが異常終了します。

範囲外の値を指定した場合

自ホスト内の物理ホスト，およびすべての論理ホストで使用しているテンポラリーディレクトリ名と重複する値を指定した場合

UNIXで「/」（ルート）を指定した場合

Windowsで，先頭2バイトにドライブ文字（例：「C:」）以外を指定した場合

このオプションは，-aオプションと同時に指定します。

-j ジョブ情報ディレクトリ名

ジョブ定義時に標準エラー出力ファイルを指定していない場合に，ジョブ実行時に標準エラー出力ファイルを格納するディレクトリ名をフルパスで指定します。

指定できる文字数は，1〜191バイト（単位：バイト）です。

指定したディレクトリがない場合は，警告メッセージが表示されます。警告メッセージに表示されたディレクトリを手動で作成するか，jajs_configコマンドで環境設定パラメーターJOBINFDIRを更新してください。jajs_configコマンドで指定する定義キーについては，-aオプションの説明を参照してください。

次に示す場合，メッセージが表示され，コマンドが異常終了します。

範囲外の値を指定した場合

自ホスト内の物理ホスト，およびすべての論理ホストで使用しているジョブ情報ディレクトリ名と重複する値を指定した場合

UNIXで「/」（ルート）を指定した場合

Windowsで，先頭2バイトにドライブ文字（例：「C:」）以外を指定した場合

このオプションは，-aオプションと同時に指定します。

-b 退避情報ディレクトリ名

ユニットを退避させるときのディレクトリ名をフルパスで指定します。

指定できる文字数は，1〜191（単位：バイト）です。

指定したディレクトリがない場合は，警告メッセージが表示されます。警告メッセージに表示されたディレクトリを手動で作成するか，jajs_configコマンドで環境設定パラメーターAJSBKUROOTを更新してください。

jajs_configコマンドで指定する定義キーについては，-aオプションの説明を参照してください。

次に示す場合はメッセージが表示され，コマンドが異常終了します。

範囲外の値を指定した場合

UNIXで「/」（ルート）を指定した場合

Windowsで，先頭2バイトにドライブ文字（例：「C:」）以外を指定した場合

このオプションは，-aオプションと同時に指定します。

スケジューラーサービス参照制限機能を有効にする場合（環境設定パラメーターHIDEOTHERSERVICEにyesを設定している場合），スケジューラーサービスの退避情報ディレクトリは，スケジューラーサービス単位で別々のディレクトリを指定してください。退避情報ディレクトリが複数のスケジューラーサービスで共通だと，そのうちのどれかのスケジューラーサービスに対するアクセス権限さえあれば，共通の退避情報ディレクトリに格納されているすべての退避情報を参照できてしまいます。

-D 論理ホスト共有ディレクトリ名

論理ホストにスケジューラーサービスを追加する際に，論理ホストで使用する共有ディレクトリ名をフルパスで指定します。指定する論理ホスト共有ディレクトリ名は，対象の論理ホストを作成する際にjajs_setup_clusterコマンドの-dオプションに指定した共有ディレクトリ名と同じ値を指定します。

指定できる文字数は，1〜165（単位：バイト）です。

次に示す場合はメッセージが表示され，コマンドが異常終了します。

範囲外の値を指定した場合

指定したディレクトリがない場合

UNIXで「/」（ルート）を指定した場合

Windowsで，先頭2バイトにドライブ文字（例：「C:」）以外を指定した場合

このオプションは，-aオプションと同時に指定します。

論理ホストにスケジューラーサービスを追加する場合は必ず指定してください。指定しない場合，コマンドが異常終了します。

-I セットアップ識別子

使用する組み込みDBのセットアップ識別子を「_JFn」（nは0〜9またはA〜Zのどれか）の4文字で指定します。

構築済みの組み込みDBにスケジューラーデータベースをセットアップする場合は，構築済みの組み込みDBのセットアップ識別子を指定してください。構築済みの組み込みDBのセットアップ識別子を指定しない場合は，-Iオプションに指定したセットアップ識別子で組み込みDBが新規に構築されます。

論理ホストで構築済みの組み込みDBセットアップ識別子を指定しなかった場合は，待機系の組み込みDBをセットアップしてください。

構築済みの組み込みDBのセットアップ識別子を指定しなかった場合，組み込みDBデータ領域は下記のディレクトリに作成されます。

Windowsの場合

物理ホスト：

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥embdb¥セットアップ識別子¥dbarea

論理ホスト：

共有フォルダ¥jp1ajs2¥embdb¥セットアップ識別子¥dbarea

UNIXの場合

物理ホスト：

/var/opt/jp1ajs2/embdb/セットアップ識別子/dbarea

論理ホスト：

共有ディレクトリ/jp1ajs2/embdb/セットアップ識別子/dbarea

このオプションは，-aオプションと同時に指定します。

論理ホストにスケジューラーサービスを追加する場合は必ず指定してください。指定しない場合，コマンドが異常終了します。

-P 組み込みDBポート番号

組み込みDBで使用するポート番号を指定します。

構築済みの組み込みDBにスケジューラーデータベースを作成する場合は，-Iオプションに指定したセットアップ識別子に対応する組み込みDBのポート番号を指定してください。組み込みDBを新規で構築する場合は，システム内で使用されていないポート番号を指定してください。

指定できる値は数値で，5001〜65535です。

このオプションは，-aオプションと同時に指定します。

論理ホストにスケジューラーサービスを追加する場合は必ず指定してください。指定しない場合，コマンドが異常終了します。

-M {s|m|l}

構築する組み込みDBのデータベースモデルを指定します。

データベースモデルの詳細およびディスク所要量については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　付録B.1 データベース領域の見積もり」を参照してください。

このオプションにlを指定して組み込みDBを構築した場合，組み込みDBの自動増分機能は無効となります。自動増分機能を使用したい場合は，高度なセットアップを実施してください。

-Iオプションに指定したセットアップ識別子で構築された組み込みDBが存在する場合，組み込みDBの空き領域の再利用開始ポイントだけが設定されます。この場合に，-Mオプションを省略したときは，格納先の組み込みDBのデータベースモデルが仮定されます。格納先の組み込みDBがJP1/AJS3 09-50以前に構築されている場合は，sが仮定されます。

-Iオプションに指定したセットアップ識別子で構築された組み込みDBが存在しない場合，指定したモデルで新規に組み込みDBがセットアップされます。省略した場合はsが仮定されます。

このオプションは，-aオプションと同時に指定します。

このオプションは，-Sオプションとは同時に指定できません。

-E {byte|sjis}

指定したスケジューラーサービスのデータベースで，シフトJIS環境とUTF-8環境でユニット名などに同じ文字数を指定できるようにするかどうかを指定します。省略するとbyteが仮定されます。

このオプションはUNIXで指定できます。Windowsでは指定できません。

このオプションは，-aオプションと同時に指定します。

このオプションは，-Sオプションとは同時に指定できません。

byte

UTF-8環境で指定できる文字数を，UTF-8で換算するようにデータベースをセットアップします。このオプションを指定すると，シフトJIS環境とUTF-8環境で，ユニット名などに指定できる文字数が異なります。

このオプションを指定して実行すると，環境設定パラメーターDEFLENTYPEに「byte」が設定されます。

sjis

UTF-8環境で指定できる文字数を，シフトJIS環境で換算するようにデータベースをセットアップします。このオプションを指定すると，UTF-8環境でユニットに定義できる項目の文字数が，シフトJIS環境で定義できる文字数と同じとなります。

対象となる項目を次に示します。

ユニット詳細定義のユニット名

ユニット詳細定義のコメント

スケジュール設定の排他ジョブネット名

このオプションを指定して実行すると，環境設定パラメーターDEFLENTYPEに「sjis」，環境設定パラメーターAJSCHARCODEに「UTF-8」が設定されます。

-S

組み込みDBをセットアップしないで，別途，高度な設定で組み込みDBをセットアップする場合に指定します。

高度な設定での組み込みDBのセットアップについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　付録D 組み込みDBの高度なセットアップ（クラスタ構成の場合）」を参照してください。

このオプションは，-aオプションと同時に指定します。

このオプションは，-E，-I，-P，および-Mオプションとは同時に指定できません。

注意事項

このコマンドを同時に複数実行しないでください。

コマンド実行中に強制終了しないでください。

スケジューラーサービス名の変更，およびスケジューラーサービスの削除を実施する場合は，該当するスケジューラーサービスを停止してからこのコマンドを実行してください。停止しないで実行した場合，異常終了します。

該当するスケジューラーサービス以外のサービスは停止する必要はありません。

スケジューラーサービスを追加または削除する場合は，設定するホストに構築されているすべての組み込みDBを稼働状態にする必要があります。組み込みDBの状態を確認しないでコマンドを実行した場合は異常終了するおそれがあります。対象のホストに構築されている組み込みDBのセットアップ識別子（_JFn）については，ajsembdbidlistコマンドを実行して確認してください。

組み込みDBの状態の確認方法を次に示します。

Windowsの場合

・対象のJP1/AJS3 Database _JFn（nは0〜9またはA〜Zのどれか）のサービスが開始していることを確認してください。開始していない場合は，JP1/AJS3 Database _JFnのサービスを開始してください。

・ajsembdbstatusコマンドを-s ust -id _JFn（nは0〜9またはA〜Zのどれか）オプションを指定して実行し，組み込みDBが稼働状態になっていること（UNIT-STATがONLINEになっていること）を確認してください。稼働状態になっていない場合は，ajsembdbstartコマンドを-id _JFnオプションを指定して実行してください。

UNIXの場合

ajsembdbstatusコマンドを-s ust -id _JFn（nは0〜9またはA〜Zのどれか）オプションを指定して実行し，組み込みDBが稼働状態になっていること（UNIT-STATがONLINEになっていること）を確認してください。稼働状態になっていない場合は，ajsembdbstartコマンドを-id _JFnオプションを指定して実行してください。

JP1/AJS3サービスが起動中の場合でも，スケジューラーサービスの追加，または対象のスケジューラーサービスだけを停止してスケジューラーサービスを削除および名称変更ができます。ただし，変更されたスケジューラーサービス構成が有効になるのは，次回JP1/AJS3サービスを起動したあとです。運用形態に合わせてスケジューラーサービス構成を変更する場合の手順については，次のマニュアルの記載個所を参照してください。

Windowsの場合

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　6.1.1 スケジューラーサービスの多重起動の設定」

UNIXの場合

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　15.1.1 スケジューラーサービスの多重起動の設定」

Windows ファイアウォールを使用している場合，セットアップ処理中にポップアップメッセージが表示されることがあります。その場合は，Windows ファイアウォールへの例外登録が必要になるため，ajsembdbinstlコマンドの注意事項を参照して対応してください。

コマンドを実行する際は，論理ホスト名から解決したIPアドレスを使って通信できる状態である必要があります。

コマンド実行中に，メッセージ「Database maintenance failed(func code=xx, error code=yy)」を出力してコマンドが異常終了することがあります。その場合は，次の表に従って対処してください。

xxの値

対処

1

このメッセージの前に出力されているエラーメッセージについて，ajsembdbbuildコマンドのエラー発生時の対処方法に従って問題に対処し，コマンドを再度実行してください。

2

このメッセージの前に出力されているエラーメッセージについて，ajsembdbsetupコマンドのエラー発生時の対処方法に従って問題に対処し，コマンドを再度実行してください。

3

このメッセージの前に出力されているエラーメッセージについて，ajsembdbunsetコマンドのエラー発生時の対処方法に従って問題に対処し，コマンドを再度実行してください。

4

このメッセージの前に出力されているエラーメッセージの対処方法に従って問題に対処し，コマンドを再度実行してください。

5

出力されたメッセージのエラーコードyyについて，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.8.8(1) 組み込みDBのメンテナンス中にエラーが発生したときの対処方法」を参照し，問題に対処してください。

6

出力されたメッセージのエラーコードyyについて，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.8.8(2) 組み込みDBのインストール中にエラーが発生したときの対処方法」を参照し，問題に対処してください。

7

出力されたメッセージのエラーコードyyについて，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.8.8(3) 組み込みDBのアンインストール中にエラーが発生したときの対処方法」を参照し，問題に対処してください。

クラスタ構成の待機系ホストでは，jajs_setupコマンドでスケジューラーサービスを追加および削除できません。

待機系ホストに対してこれらの操作を実行したい場合は，JP1/Baseのコマンドを使用してください。手順は次のとおりです。

スケジューラーサービスの追加

実行系ホストで次のコマンドを実行し，論理ホストの構成定義を取得する。

jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 出力ファイル名

待機系ホストで次のコマンドを実行し，手順1で出力したファイルを取り込む。

jbssetcnf 出力ファイル名

スケジューラーサービスの削除

待機系ホストで次のコマンドを実行する。

jbsunsetcnf -h 論理ホスト名 -c "JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名"

運用プロファイルが設定されているスケジューラーサービスの名称を変更する場合，運用プロファイルのファイル名も変更してください。

例えば，ユニット属性プロファイルが設定されているスケジューラーサービスAJSROOT2の名称をAJSROOT3に変更する場合，ユニット属性プロファイルのファイル名を，次のように変更してください。

変更前：ajsprof_AJSROOT2_unit.conf

変更後：ajsprof_AJSROOT3_unit.conf

運用プロファイルが設定されているスケジューラーサービスを削除する場合，必要に応じて該当する運用プロファイルも削除してください。

戻り値

0〜9

正常終了。

10〜49

警告終了。コマンドは終了したが，手動による操作が必要。

50以上

異常終了。

使用例1

物理ホストに対して，次の条件のスケジューラーサービスを追加します。

スケジューラーサービス名：AJSROOT2

スケジューラーサービスの識別番号：2

ジョブ状態通信ポートのサービス名：jp1ajs2report2

データベースディレクトリ名：/var/opt/jp1ajs2/database/schedule/AJSROOT2

テンポラリーディレクトリ名：/var/opt/jp1ajs2/tmp/schedule2

ジョブ情報ディレクトリ名：/var/opt/jp1ajs2/jobinf2

退避情報ディレクトリ名：/var/opt/jp1ajs2/backup/schedule2

jajs_setup -a -h JP1_DEFAULT -F AJSROOT2 -n 2 -p jp1ajs2report2
   -d "/var/opt/jp1ajs2/database/schedule/AJSROOT2"
   -t "/var/opt/jp1ajs2/tmp/schedule2"
   -j "/var/opt/jp1ajs2/jobinf2"
   -b "/var/opt/jp1ajs2/backup/schedule2"

使用例2

論理ホスト（lhost）に対して，次の条件のスケジューラーサービスを追加します。

スケジューラーサービス名：AJSROOT3

スケジューラーサービスの識別番号：3

ジョブ状態通信ポートのサービス名：jp1ajs2report3

データベースディレクトリ名：H:¥JP1LHOST¥jp1ajs2¥database¥schedule¥AJSROOT3

テンポラリーディレクトリ名：H:¥JP1LHOST¥jp1ajs2¥tmp¥schedule3

ジョブ情報ディレクトリ名：H:¥JP1LHOST¥jp1ajs2¥jobinf3

退避情報ディレクトリ名：H:¥JP1LHOST¥jp1ajs2¥backup¥schedule3

論理ホスト共有ディレクトリ名：H:¥JP1LHOST

セットアップ識別子：_JFA

組み込みDBポート番号：22250

jajs_setup -a -h lhost -F AJSROOT3 -n 3 -p jp1ajs2report3
   -d "H:¥JP1LHOST¥jp1ajs2¥database¥schedule¥AJSROOT3"
   -t "H:¥JP1LHOST¥jp1ajs2¥tmp¥schedule3"
   -j "H:¥JP1LHOST¥jp1ajs2¥jobinf3"
   -b "H:¥JP1LHOST¥jp1ajs2¥backup¥schedule3"
   -D "H:¥JP1LHOST"
   -I _JFA
   -P 22250

使用例3

スケジューラーサービス名（AJSROOT2）を（JP1AJS3001）に変更します。

jajs_setup -r -F AJSROOT2 -A JP1AJS3001

使用例4

スケジューラーサービス（AJSROOT2）を削除します。

jajs_setup -e -F AJSROOT2

jajs_setup_cluster

形式

JP1/AJS3 - Managerの場合

jajs_setup_cluster
     [-h 論理ホスト名]
     -F スケジューラーサービス名
     {-d 共有ディレクトリ名
      [-n スケジューラーサービスの識別番号]
      [-m {cold|warm|hot}]
      {-P 組み込みDBポート番号
       -I 組み込みDBセットアップ識別子
      [-M {s|m|l}]
      [-E {byte | sjis}] |
       -S} |
      [-S | -C 組み込みDB設定ファイル名]}
     [-R]

JP1/AJS3 - Agentの場合

jajs_setup_cluster
     [-h 論理ホスト名]
     [-d 共有ディレクトリ名]

形式1（JP1/AJS3 - Manager実行系のセットアップ）

jajs_setup_cluster
     [-h 論理ホスト名]
     -F スケジューラーサービス名
     -d 共有ディレクトリ名
     [-n スケジューラーサービスの識別番号]
     [-m {cold|warm|hot}]
     {-P 組み込みDBポート番号
      -I 組み込みDBセットアップ識別子 |
      [-M {s|m|l}]
      [-E {byte | sjis}] |
      [-S]}

形式2（JP1/AJS3 - Manager待機系のセットアップ）

jajs_setup_cluster
     [-h 論理ホスト名]
     -F スケジューラーサービス名
      [-S | -C 組み込みDB設定ファイル名]

形式3（JP1/AJS3 - Agent実行系のセットアップ）

jajs_setup_cluster
     [-h 論理ホスト名]
     -d 共有ディレクトリ名

形式4（JP1/AJS3 - Agent待機系のセットアップ）

jajs_setup_cluster
     [-h 論理ホスト名]

形式5（リモートサイトのJP1/AJS3 - Manager実行系/待機系のセットアップ）

jajs_setup_cluster
     [-h 論理ホスト名]
     -F スケジューラーサービス名
     -R

機能

JP1/AJS3の論理ホストに対応した動作環境をセットアップします。クラスタ運用環境のセットアップ時には，実行系と待機系のそれぞれで実行してください。

なお，このコマンドを実行する場合は，事前にJP1/Baseの物理ホスト環境および論理ホスト環境のセットアップを実施しておく必要があります。

このコマンドは，物理ホストの環境をコピーして論理ホストの環境を作成します。作成した論理ホストには，物理ホストのデフォルトスケジューラーサービスの設定をコピーして，スケジューラーサービスを作成します。デフォルトスケジューラーサービスに設定されたスケジューラーサービスがない場合，存在するすべてのスケジューラーサービスの中で最小のスケジューラーサービスの識別番号（環境設定パラメーターAJSSERVICEIDの設定値）が設定されたスケジューラーサービスの設定をコピーして，スケジューラーサービスを作成します。

また，-Rオプションを指定し，リモートサイトのJP1/AJS3 - Managerの実行系および待機系をセットアップすると，JP1/AJS3論理ホストのスケジューラーサービスが追加されます。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

引数

-h 論理ホスト名

セットアップする論理ホスト名（JP1/Baseで設定した論理ホスト名）を指定します。

指定できる文字数は，1〜32（単位：バイト）です。

オプションに指定した論理ホスト名で環境が作成されます。

オプションを指定すると，環境変数JP1_HOSTNAMEの値よりオプションに指定した値の方が優先されます。省略した場合，環境変数JP1_HOSTNAMEの値が論理ホスト名に仮定されます。

次の場合，コマンドは異常終了します。

オプションを省略し，環境変数JP1_HOSTNAMEが設定されていない場合

セットアップ対象とする論理ホスト名に，物理ホスト名「JP1_DEFAULT」が指定されている場合

実行系のセットアップを実施する場合に，セットアップ対象とする論理ホスト名から解決したIPアドレスを使って通信できない場合

-F スケジューラーサービス名

JP1/AJS3 - Managerでの実行系のセットアップの場合

作成するスケジューラーサービス名を指定します。

すでに作成されているスケジューラーサービスを指定した場合や論理ホストにスケジューラーサービスが作成されているときは，コマンドは異常終了します。

JP1/AJS3 - Managerでの待機系のセットアップの場合

実行系で指定したスケジューラーサービス名を指定します。

指定した論理ホストにスケジューラーサービスが見つからないときは，コマンドは異常終了します。

指定できる文字数は，1〜30（単位：バイト）です。

スケジューラーサービス名に指定できる文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2 スケジューラーサービス環境設定」の表2-2の下にある，スケジューラーサービスに関する注意を参照してください。

このオプションは，JP1/AJS3 - Managerでは省略できません。

-d 共有ディレクトリ名

実行系から待機系に引き継ぐ情報を格納する共有ディスクの，マウント先のディレクトリ名をフルパスで指定します。指定するディレクトリは，存在するディレクトリを指定してください。指定したディレクトリがない場合，コマンドは異常終了します。また，ネットワークドライブ上のディスクは指定しないでください。

指定できる文字数は，1〜122（単位：バイト）です。

UNIXで「/」（ルート）を指定した場合，またはWindowsで先頭2バイトにドライブ文字（例：「C:」）以外を指定した場合は，コマンドが異常終了します。

このオプションは，実行系のセットアップを実施する場合に必ず指定してください。省略した場合は，待機系としてセットアップされます。

共有ディレクトリとして，Windowsの場合は「指定した共有ディレクトリ名¥JP1AJS2」，UNIXの場合は「指定した共有ディレクトリ名/jp1ajs2」が作成され，その下に論理ホストの環境定義ファイルや実行環境が作成されます。ただし，これらのディレクトリがすでにある場合は，コマンドが異常終了します。実行系のセットアップを実施する場合は，必ず共有ディスクをマウントし，これらのディレクトリがないことを確認してから実行してください。

このオプションは，-Cおよび-Rオプションとは同時に指定できません。

-n スケジューラーサービスの識別番号

スケジューラーサービスの識別番号を10進数で指定します。

指定できる値は，1〜20です。

このオプションは，JP1/AJS3 - Managerでの実行系のセットアップ（-dオプションの指定）時にだけ指定できます。

識別番号は，自ホスト内の物理ホストおよびすべての論理ホストで使用している識別番号と重複しない番号を指定してください。すでに使用している識別番号を指定した場合，コマンドは異常終了します。

このオプションを省略した場合は，使用していない識別番号のいちばん小さい値が仮定されます。スケジューラーサービスの合計数が上限に達している場合は，スケジューラーサービス識別番号の割り当てに失敗し，コマンドが異常終了します。

-m {cold|warm|hot}

スケジューラーサービスの起動モードを指定します。

cold

スケジューラーサービスをコールドスタートします。

warm

スケジューラーサービスをウォームスタートします。

hot

スケジューラーサービスをホットスタートします。

このオプションは，JP1/AJS3 - Managerでの実行系のセットアップ（-dオプションの指定）時にだけ指定できます。

このオプションを省略した場合，物理ホストの環境設定パラメーターDEFAULTSERVICENAMEに指定されているスケジューラーサービスの，環境設定パラメーターSTARTMODEの値が仮定されます。

-P 組み込みDBポート番号

論理ホストのセットアップ時，同時に組み込みDBをセットアップする場合に，論理ホストで使用する組み込みDBのポート番号を指定します。

指定できる値は，5001〜65535の数値です。

ほかのプログラムが使うポート番号と重複しない値を指定してください。ここで指定したポート番号は，ほかのプログラムでは使えません。ポート番号がほかのアプリケーションと重複すると，アプリケーションか組み込みDBのどちらかにトラブルが発生します。その場合は，該当するアプリケーションのポート番号を変更するか，または組み込みDBのポート番号を変更する必要があります。

このオプションは，JP1/AJS3 - Managerでの実行系のセットアップ（-dオプションの指定）時に同時に組み込みDBをセットアップする場合には省略できません。

このオプションは，-C，-R，および-Sオプションとは同時に指定できません。

-I 組み込みDBセットアップ識別子

論理ホストのセットアップ時，同時に組み込みDBをセットアップする場合に，論理ホストで使用する組み込みDBのセットアップ識別子を「_JFn」（nは1〜9またはA〜Zのどれか）の4文字で指定します。システム内で登録されていないセットアップ識別子を指定してください。すでに登録されているセットアップ識別子を指定した場合，コマンドは異常終了します。登録済みのセットアップ識別子は，ajsembdbidlistコマンドで確認できます。ajsembdbidlistコマンドの詳細については，「2. セットアップコマンド　ajsembdbidlist」を参照してください。

このオプションは，JP1/AJS3 - Managerでの実行系のセットアップ時に同時に組み込みDBをセットアップする場合には省略できません。

このオプションは，-C，-R，および-Sオプションとは同時に指定できません。

-M {s|m|l}

構築する組み込みDBのデータベースモデルを指定します。

データベースモデルおよびディスク所要量の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　付録B.1 データベース領域の見積もり」を参照してください。

このオプションにlを指定して組み込みDBを構築した場合，組み込みDBの自動増分機能は無効となります。自動増分機能を使用したい場合は，高度なセットアップを実施してください。

このオプションは，-C，-R，および-Sオプションとは同時に指定できません。

-E {byte|sjis}

指定したスケジューラーサービスのデータベースで，シフトJIS環境とUTF-8環境でユニット名などに同じ文字数を指定できるようにするかどうかを指定します。省略するとbyteが仮定されます。

このオプションはUNIXで指定できます。Windowsでは指定できません。

このオプションは，-C，-R，および-Sオプションとは同時に指定できません。

byte

UTF-8環境で指定できる文字数を，UTF-8で換算するようにデータベースをセットアップします。このオプションを指定すると，シフトJIS環境とUTF-8環境で，ユニット名などに指定できる文字数が異なります。

このオプションを指定して実行すると，環境設定パラメーターDEFLENTYPEに「byte」が設定されます。

sjis

UTF-8環境で指定できる文字数を，シフトJIS環境で換算するようにデータベースをセットアップします。このオプションを指定すると，UTF-8環境でユニットに定義できる項目の文字数が，シフトJIS環境で定義できる文字数と同じとなります。

対象となる項目を次に示します。

ユニット詳細定義のユニット名

ユニット詳細定義のコメント

スケジュール設定の排他ジョブネット名

このオプションを指定して実行すると，環境設定パラメーターDEFLENTYPEに「sjis」，環境設定パラメーターAJSCHARCODEに「UTF-8」が設定されます。

-C 組み込みDB設定ファイル名

組み込みDB設定ファイルを指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

待機系のクラスタ環境を構築する場合に，実行系にある次の組み込みDB設定ファイルを待機系にコピーして指定してください。

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥conf¥ajsdbst¥ajsembdbセットアップ識別子.conf

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/conf/ajsdbst/ajsembdbセットアップ識別子.conf

実行系を構築する際に-Mオプションを指定した場合は，このオプションを必ず指定してください。実行系の環境構築時にこのオプションを指定した場合，メッセージKAVS0116-Eが出力され，コマンドが異常終了します。組み込みDB設定ファイルの内容が不正であった場合，メッセージKAVS2130-Eが出力され，コマンドが異常終了します。

JP1/AJS3 09-50以前に構築された組み込みDBには，このオプションは指定できません。

このオプションは，-hおよび-Fオプション以外のオプションとは同時に指定できません。

実行系で組み込みDBの高度なセットアップを行っている場合，実行系で指定した次のディレクトリを待機系のホストにあらかじめ作成してください。

アンロードログファイル作成ディレクトリ

組み込みDB作業領域ディレクトリ

組み込みDBインストール先ディレクトリ

なお，アンロードログファイル作成ディレクトリは，実行系のセットアップ時にローカルディスク上のディレクトリを指定した場合，待機系でも作成が必要です。

-S

論理ホストのセットアップ時，組み込みDBをセットアップしないで，別途，高度なセットアップで組み込みDBを構築する場合に指定します。このオプションを指定してjajs_setup_clusterコマンドを実行したあと，組み込みDBの構築を完了させてください。

組み込みDBの構築が完了する前にjajs_configコマンド，jajs_setupコマンド，またはjajs_setup_clusterコマンドを実行すると，コマンドはエラーメッセージKAVS1516-Eを出力して異常終了します。

高度なセットアップでの組み込みDBの構築については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　付録D 組み込みDBの高度なセットアップ（クラスタ構成の場合）」を参照してください。

このオプションは，JP1/AJS3 - Managerの場合だけ指定できます。

このオプションは，-C，-E，-M，-R，-P，または-Iオプションとは同時に指定できません。

-R

ディザスター・リカバリー環境で，リモートサイトの論理ホストをセットアップする場合に指定します。

このオプションは，-hおよび-Fオプション以外のオプションとは同時に指定できません。

注意事項

このコマンドを実行する前に，すべてのJP1/AJS3サービスを停止してください。

このコマンドを同時に複数実行しないでください。

コマンド実行中に強制終了しないでください。

このコマンドは，物理ホストのjp1ajs_spmd.confファイルを論理ホストにコピーします。そのため，物理ホストのjp1ajs_spmd.confファイルを編集してプロセスの起動または起動プロセスの抑止の設定をしていると，論理ホストに設定が引き継がれます。この場合，論理ホストに必要のないプロセスが起動されたり，論理ホストに必要なプロセスが起動されなかったりしてしまいます。物理ホストでjp1ajs_spmd.confファイルを編集している場合は，論理ホストのjp1ajs_spmd.confファイルを編集し，必要なプロセスだけが起動されるようにしてください。

起動プロセスの抑止については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　13.1.6 JP1/AJS3 - Managerの運用をジョブの実行だけに限定して使用するリソースを低減したい」を参照してください。

Windows ファイアウォールを使用している場合，セットアップ処理中にポップアップメッセージが表示されることがあります。その場合は，Windows ファイアウォールへの例外登録が必要になるため，ajsembdbinstlコマンドの注意事項を参照して対応してください。

コマンド実行中に，メッセージ「Database maintenance failed(func code=xx, error code=yy)」を出力してコマンドが異常終了することがあります。その場合は，次の表に従って対処してください。

xxの値

対処

1

このメッセージの前に出力されているエラーメッセージについて，ajsembdbbuildコマンドのエラー発生時の対処方法に従って問題に対処し，コマンドを再度実行してください。

2

このメッセージの前に出力されているエラーメッセージについて，ajsembdbsetupコマンドのエラー発生時の対処方法に従って問題に対処し，コマンドを再度実行してください。

3

このメッセージの前に出力されているエラーメッセージについて，ajsembdbunsetコマンドのエラー発生時の対処方法に従って問題に対処し，コマンドを再度実行してください。

4

このメッセージの前に出力されているエラーメッセージの対処方法に従って問題に対処し，コマンドを再度実行してください。

5

出力されたメッセージのエラーコードyyについて，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.8.8(1) 組み込みDBのメンテナンス中にエラーが発生したときの対処方法」を参照し，問題に対処してください。

6

出力されたメッセージのエラーコードyyについて，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.8.8(2) 組み込みDBのインストール中にエラーが発生したときの対処方法」を参照し，問題に対処してください。

7

出力されたメッセージのエラーコードyyについて，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.8.8(3) 組み込みDBのアンインストール中にエラーが発生したときの対処方法」を参照し，問題に対処してください。

実行系でのコマンド実行中にエラーが発生した場合は，エラーの原因を取り除いたあとに，「実行系でのエラー発生時の対処」に従って論理ホストの情報をアンセットアップしてください。その後，再度コマンドを実行してください。

待機系でのコマンド実行中にエラーが発生した場合は，エラーの原因を取り除いたあとで再度コマンドを実行してください（論理ホストの情報は削除しないでください）。

JP1/AJS3 - Managerで，実行系のセットアップ時に-Fオプションに指定したスケジューラーサービスを削除しないでください。削除すると待機系のセットアップに失敗します。削除する場合は，「実行系でのエラー発生時の対処」に示す手順と同じ手順で実行系の情報を削除したあと，再度実行系からセットアップしてください。

物理ホストのスケジューラーサービスに運用プロファイルを設定している場合にこのコマンドを実行すると，運用プロファイルが論理ホストにコピーされます。コピーされた運用プロファイルは，必要に応じて削除してください。

このコマンドは，物理ホストの実行許可コマンド設定ファイルを論理ホストにコピーします。そのため，物理ホストの実行許可コマンド設定ファイルで実行を許可したコマンドの設定は，論理ホストに引き継がれます。JP1/AJS3 - Viewから物理ホストに対してコマンドの実行を許可している場合は，論理ホストの実行許可コマンド設定ファイルを編集し，必要なコマンドだけ実行を許可するように設定してください。実行許可コマンド設定ファイルの設定方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　11.3.18 JP1/AJS3のコマンドを実行できるようにする」を参照してください。

実行系でのエラー発生時の対処

実行系でのjajs_setup_clusterコマンド実行中にエラーが発生した場合は，エラーの原因を取り除いたあとに，論理ホストの情報を削除してください。その後，再度コマンドを実行してください。

jajs_setup_clusterコマンドがエラーメッセージKAVS1126-Eを出力して論理ホストのセットアップに失敗した場合は，論理ホストの組み込みDBの削除が必要です。ただし，jajs_setup_clusterコマンドに-Sオプションを指定して組み込みDBを同時にセットアップしていない場合や，エラーメッセージKAVS1126-Eが出力されないで論理ホストのセットアップに失敗した場合は，論理ホストの組み込みDBの削除は不要です。

論理ホストの組み込みDBを削除する場合は，ajsembdbuninstlコマンドを使用します。ajsembdbuninstlコマンドの詳細については，「2. セットアップコマンド　ajsembdbuninstl」を参照してください。なお，論理ホストの組み込みDBの削除は論理ホストを削除する前に実施してください。

論理ホストの情報を削除する手順を次に示します。

論理ホスト情報の削除

共有ディスク上の共有ファイルおよびディレクトリを削除する。

JP1/AJS3の共有ディスク情報を削除します。

Windowsの場合：共有ディスク¥JP1AJS2

UNIXの場合：共有ディスク/jp1ajs2

論理ホスト上のJP1/AJS3の共通定義情報を削除する。

次に示すコマンドを実行して論理ホスト上のJP1/AJS3の共通定義情報を削除してください。jbsunsetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1AJS2

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1AJS2COMMON

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1NBQAGENT

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1NBQMANAGER※

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1NBQCLIENT

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1NBQNOTIFY

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1AOMMANAGER※

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1AOMAGENT

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1AJSMANAGER※

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1QLAGENT

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1AJS2CONSOLEMANAGER※

注※

　JP1/AJS3 - Managerの場合にだけあります。

なお，コマンドの実行時，設定されている情報がない場合は，メッセージ「KAVA0405-I The specified -cで指定した文字列 does not exist [論理ホスト名]. Processing Stops.」が出力されることがありますが，無視してください。

実行系セットアップ時に作成される共有ディレクトリ配下の権限について

Windowsの場合

「共有フォルダ¥jp1ajs2」を含む配下のフォルダが作成され，次の表に示すフォルダに「Everyoneフルコントロール」権限が設定されます。その他のフォルダは，上位フォルダの権限を引き継ぎます。

なお，「共有フォルダ¥jp1ajs2」の上位フォルダに対しては，SYSTEMおよび管理者権限を持つユーザーは「フルコントロール」，その他のユーザーは「読み取りと実行」以上の権限を設定し，配下のファイルおよびフォルダに引き継ぐ設定をしてください。

注意事項

「Everyoneフルコントロール」権限が設定されたフォルダの権限を変更しないでください。権限を変更すると，論理ホストの起動に失敗します。

表2‒3　「Everyoneフルコントロール」権限が設定されるフォルダ

項番

フォルダパス

JP1/AJS3 - Manager

JP1/AJS3 - Agent

1

共有フォルダ¥jp1ajs2¥backup

○

×

2

共有フォルダ¥jp1ajs2¥database

○

×

3

共有フォルダ¥jp1ajs2¥jobinf

○

×

4

共有フォルダ¥jp1ajs2¥log

○

○

5

共有フォルダ¥jp1ajs2¥sys

○

○

6

共有フォルダ¥jp1ajs2¥tmp

○

○

（凡例）

○：作成される

×：作成されない

UNIXの場合

「共有ディレクトリ/jp1ajs2」を含む配下のディレクトリが作成され，次の表に示すディレクトリに「777」権限が設定されます。「共有ディレクトリ/jp1ajs2」および「共有ディレクトリ/jp1ajs2」配下のディレクトリのうち，次の表に含まないディレクトリには，「755」権限が設定されます。

注意事項

「777」権限が設定されたディレクトリの権限を変更しないでください。権限を変更すると，論理ホストの起動に失敗します。

表2‒4　「777」権限が設定されるディレクトリ

項番

ディレクトリパス

JP1/AJS3 - Manager

JP1/AJS3 - Agent

1

共有ディレクトリ/jp1ajs2/backup/schedule

○

×

2

共有ディレクトリ/jp1ajs2/database/schedule/スケジューラーサービス名

○

×

3

共有ディレクトリ/jp1ajs2/jobinf

○

×

4

共有ディレクトリ/jp1ajs2/jobinf/schedule/スケジューラーサービス名

○

×

5

共有ディレクトリ/jp1ajs2/jobinf/delete

○

×

6

共有ディレクトリ/jp1ajs2/log

○

○

7

共有ディレクトリ/jp1ajs2/log/JAJS_SETUP

○

○

8

共有ディレクトリ/jp1ajs2/log/jpqagent

○

○

9

共有ディレクトリ/jp1ajs2/log/jpqclient

○

○

10

共有ディレクトリ/jp1ajs2/log/jpqmanager

○

×

11

共有ディレクトリ/jp1ajs2/log/jpqnotify

○

○

12

共有ディレクトリ/jp1ajs2/log/schedule

○

×

13

共有ディレクトリ/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名

○

×

14

共有ディレクトリ/jp1ajs2/tmp

○

○

15

共有ディレクトリ/jp1ajs2/tmp/console_agent

○

○

16

共有ディレクトリ/jp1ajs2/tmp/schedule

○

×

17

共有ディレクトリ/jp1ajs2/tmp/schedule/スケジューラーサービス名

○

×

（凡例）

○：作成される

×：作成されない

戻り値

0〜9

正常終了。

10〜49

警告終了。コマンドは終了したが，手動による操作が必要。

50以上

異常終了。

補足事項

-P，-Iオプションを指定してセットアップした場合，次に示す値で組み込みDBが設定されます。

データベースモデル：-s（小規模モデル）

システムログ運用：行わない

システムファイルの二重化：行わない

アンロードログファイル：使用しない

データ領域ディレクトリ

Windowsの場合

共有フォルダ¥jp1ajs2¥¥embdb¥-Iオプションで指定した値¥dbarea

UNIXの場合

共有ディレクトリ/jp1ajs2/embdb/-Iオプションで指定した値/dbarea

作業領域ディレクトリ

Windowsの場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥embdb¥-Iオプションで指定した値¥dbarea

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/embdb/-Iオプションで指定した値/dbarea

組み込みDB運用ディレクトリ

Windowsの場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥embdb¥-Iオプションで指定した値

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/embdb/-Iオプションで指定した値

データベース領域の自動増分：行う

システムログの自動増分：行う

その他の項目は，デフォルトの設定が有効になります。

使用例1

JP1/AJS3 - Managerの実行系ホストで組み込みDBを同時にセットアップします。

論理ホスト：lhost1

スケジューラーサービス：AJS3SCHEDULE001

共有ディレクトリ名：F:¥shdsk¥lhost1

組み込みDBポート番号：22201

組み込みDBセットアップ識別子：_JF1

jajs_setup_cluster -h lhost1 -F AJS3SCHEDULE001 -d "F:¥shdsk¥lhost1" -P 22201 -I _JF1

使用例2

JP1/AJS3 - Managerの実行系ホストで，組み込みDBは別にセットアップします。

論理ホスト：lhost2

スケジューラーサービス：AJS3SCHEDULE002

共有ディレクトリ名：F:¥shdsk¥lhost2

スケジューラーサービスの識別番号：3

スケジューラーサービスの起動モード：ホットスタート

jajs_setup_cluster -h lhost2 -F AJS3SCHEDULE002 -d "F:¥shdsk¥lhost2" -n 3 -m hot -S

使用例3

JP1/AJS3 - Managerの待機系ホストで組み込みDBを同時にセットアップします。

論理ホスト：lhost1

スケジューラーサービス：AJS3SCHEDULE001

jajs_setup_cluster -h lhost1 -F AJS3SCHEDULE001

使用例4

JP1/AJS3 - Managerの待機系ホストで組み込みDBは別にセットアップします。

論理ホスト：lhost2

スケジューラーサービス：AJS3SCHEDULE002

jajs_setup_cluster -h lhost2 -F AJS3SCHEDULE002 -S

使用例5

JP1/AJS3 - Agentの実行系ホストをセットアップします。

論理ホスト：lhosta1

共有ディレクトリ名：F:¥shdsk¥lhosta1

jajs_setup_cluster -h lhosta1 -d "F:¥shdsk¥lhosta1"

使用例6

JP1/AJS3 - Agentの待機系ホストをセットアップします。

論理ホスト：lhosta1

jajs_setup_cluster -h lhosta1

jp1ajs2_setup_cluster（UNIX限定）

形式

jp1ajs2_setup_cluster
     -h 論理ホスト名
     [-d 共有ディレクトリ名]
     [-n 値]
     [-m {cold|warm|hot}]
     [-v]

機能

バージョン8以前のJP1/AJS2との互換用の，論理ホストの動作環境をセットアップします。

JP1/AJS3 - Manager

JP1/AJS3のデータベースを互換用ISAM構成で運用する場合，論理ホストの動作環境を互換用ISAM構成にセットアップします。

JP1/AJS3 - Agent

jajs_setup_clusterコマンドで論理ホストの動作環境をセットアップしてください。jajs_setup_clusterコマンドの詳細については，「2. セットアップコマンド　jajs_setup_cluster」を参照してください。

クラスタ運用環境のセットアップ時には，実行系および待機系のそれぞれで実行してください。

このコマンドで実行系をセットアップする場合，事前にJP1/Baseの物理ホスト環境および論理ホスト環境のセットアップを実施しておく必要があります。

なお，このコマンドを実行する前には，すべてのJP1/AJS3サービスを停止してください。

また，このコマンドで実行系のJP1/AJS3 - Managerをセットアップする場合は，物理ホストのスケジューラーサービスが一つだけの状態で実行してください。

このコマンドが行うセットアップの内容を次に示します。

JP1/AJS3 - Manager

実行系のセットアップ

JP1共通定義情報に論理ホストの定義情報を設定します。

共有ディスクに論理ホストの定義ファイル，実行環境を作成します。定義ファイルは，物理ホスト環境からコピーされます（すべてのファイルがコピーされるわけではありません）。

ISAMデータベースの書き込みモードを「sync」に設定します。

イベント起動のファイル更新モードを「sync」に設定します。

JP1/AJS3の起動モードを設定します。

論理ホスト，および物理ホストの通信方式をIPバインド方式に変更します。

イベント起動の詳細プロセス終了時オプションを「Y」に設定します。

待機系のセットアップ

論理ホスト，および物理ホストの通信方式をIPバインド方式に変更します。

JP1/AJS3 - Agent

実行系のセットアップ

JP1共通定義情報に論理ホストの定義情報を設定します。

共有ディスクに論理ホストの定義ファイル，実行環境を作成します。定義ファイルは，物理ホスト環境からコピーされます（すべてのファイルがコピーされるわけではありません）。

イベント起動のファイル更新モードを「sync」に設定します。

論理ホスト，および物理ホストの通信方式をIPバインド方式に変更します。

イベント起動の詳細プロセス終了時オプションを「Y」に設定します。

待機系のセットアップ

論理ホスト，および物理ホストの通信方式をIPバインド方式に変更します。

実行権限

スーパーユーザー権限

引数

-h 論理ホスト名

セットアップする論理ホスト名（JP1/Baseで設定した論理ホスト名）を指定します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。

このオプションに指定した論理ホスト名で環境が作成されます。

-d 共有ディレクトリ名

実行系から待機系に引き継ぐ情報を格納する共有ディスクの，マウント先のディレクトリ名を指定します。

指定できる文字数は，1〜165（単位：バイト）です。

このオプションは，実行系のセットアップ時には必ず指定してください。

省略した場合，待機系としてセットアップされます。

共有ディレクトリとして「指定した共有ディレクトリ名/jp1ajs2」が作成され，その下に論理ホストの環境定義ファイルや実行環境が作成されます。コマンド実行前に，必ず共有ディスクをマウントしておいてください。

-n 値

スケジューラーサービスの識別番号を指定します。この値がスケジューラーサービスの識別番号になります。また，AJSROOTnの名称のスケジューラーサービスが作成されます。

指定できる値は，1〜20です。

省略した場合，2が仮定されます（AJSROOT2が作成されます）。なお，AJSROOT1は物理ホスト環境で使用します。

物理ホスト，および論理ホストで使用していないスケジューラーサービスの識別番号を指定してください。論理ホストを作成する際，物理ホスト，およびほかの論理ホストですでに使用しているスケジューラーサービスの識別番号を指定した場合，コマンドは正常終了しますが，異なるホストで同一のスケジューラーサービスが作成されているため，正常に動作しません。この場合は，不要な論理ホストを削除してください。

論理ホストの削除は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　17.2.6 論理ホストの削除」を参照ください。

このオプションは，実行系のセットアップ時にだけ指定できます。

-m {cold|warm|hot}

スケジューラーサービスの起動方法を指定します。

cold

スケジューラーサービスをコールドスタートします。

warm

スケジューラーサービスをウォームスタートします。

hot

スケジューラーサービスをホットスタートします。

このオプションは，実行系のセットアップ時にだけ指定できます。

省略した場合，環境設定パラメーターSTARTMODEに指定している値が仮定されます。

-v

処理状況を表示します。

注意事項

このコマンドは，互換用ISAM構成の場合だけ使用できます。標準構成の場合はjajs_setup_clusterコマンドを使用してください。

同一マシン内でシステム閉塞している物理ホストまたは論理ホストがある場合，このコマンドは実行できません。

このコマンドはUNIXだけで実行できます。Windowsでは実行できません。

このコマンドを実行して作成されたスケジューラーサービスのスケジューラーデータベースはISAMでセットアップされます。

スケジューラーデータベースとして組み込みDBは使用できません。

このコマンドは，物理ホストのjp1ajs_spmd.confファイルを論理ホストにコピーします。そのため，物理ホストの設定を引き継いで，論理ホストに必要のないプロセスが起動されることがあります。物理ホストでjp1ajs_spmd.confファイルを編集している場合は，論理ホストのjp1ajs_spmd.confファイルを編集し，必要なプロセスだけが起動されるようにしてください。

戻り値

0

正常終了。

1

異常終了。

使用例

JP1/AJS3の動作環境をセットアップします。

セットアップ時の条件を次に示します。

論理ホスト名

lnode0

共有ディレクトリ名

/shdsk/lnode0

スケジューラーサービス名

AJSROOT2

スケジューラーサービスの起動方法

ホットスタート

（フェールオーバー時にジョブネットやジョブの状態を引き継ぐ）

実行系セットアップのコマンド指定例

# jp1ajs2_setup_cluster -h lnode0 -d /shdsk/lnode0 -n 2 -m hot

待機系セットアップのコマンド指定例

# jp1ajs2_setup_cluster -h lnode0

jpomailrecv（UNIX限定）

形式

jpomailrecv
     -u 監視ユーザー名
     [-t リトライ打ち切り時間]

機能

SMTPメールサーバのエイリアスを利用してメールを取得し，メール受信監視独自のメールファイルを作成したり，排他制御を実行したりするための，メール配信機能を設定します。

実行権限

なし

引数

-u 監視ユーザー名

環境設定パラメーターUserNameに指定したユーザー名を指定します。

指定できる文字数は，1〜256（単位：バイト）です。

-t リトライ打ち切り時間

編集しようとしたメールファイルに排他制御が設定されている場合に，編集のリトライを打ち切る時間を指定します。

指定できる値は，1〜1,440（単位：分）です。省略した場合，リトライは無制限になります。

注意事項

コマンドを実行する場合には，JP1/AJS3サービスを起動しておく必要があります。

環境設定パラメーターUserNameには，コマンドの監視ユーザー名と同じユーザー名を指定してください。また，コマンドの実行前に，jajs_configコマンドで環境設定パラメーターUserNameの内容をシステムに反映してください。環境設定パラメーターUserNameの詳細，およびjajs_configコマンドでの設定方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.4.2 メール受信監視ジョブのための環境設定をする」を参照してください。

コマンド実行時にエラーが発生した場合や，編集のリトライを打ち切った場合，受信したメールは送信元に返信されます（ロックファイルの削除に失敗した場合を除く）。

このコマンドは，必ずエイリアスファイルに記述し，SMTPメールサーバから起動してください。手動で直接起動した場合の動作については保証できません。

エイリアスファイルに記述する際は，コマンド全体を「"」で囲んでください。

使用例1

環境設定パラメーターUserNameに「mailuser」と指定している場合に，リトライ打ち切り時間を10分とします。

mailuser:"|/opt/jp1ajs2/bin/jpomailrecv -u mailuser -t 10"

使用例2

環境設定パラメーターUserNameに「user1」と指定している場合に，リトライを打ち切りません。

user1:user1,"|/opt/jp1ajs2/bin/jpomailrecv -u user1"

jpqregguestuser

形式

jpqregguestuser
     [-lh 論理ホスト名] [{-lu ユーザー名|-d}]

機能

JP1ユーザー仮定機能を使用する場合，指定したマネージャーホストに，JP1仮定ユーザーを一つだけ登録します。また，登録したJP1仮定ユーザー情報を表示します。

このコマンドで設定した内容を反映させるには，コマンド実行後にJP1/AJS3の再起動が必要です。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

引数

-lh 論理ホスト名

JP1仮定ユーザー情報を登録する，マネージャーホストの論理ホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，自ホスト名が仮定されます。

-lu ユーザー名

仮定するJP1ユーザーのユーザー名を小文字で指定します。

指定できる文字数は，1〜31（単位：バイト）です。

省略した場合，JP1仮定ユーザー情報に登録しません。このとき，すでにJP1ユーザーが仮定されている場合は，標準出力にメッセージ「KAVU0819-I JP1仮定ユーザー（JP1仮定ユーザー名）が登録されています」が出力されます。

新しく仮定しようとするJP1ユーザーのユーザー名と，すでに仮定しているJP1ユーザーのユーザー名が同一になる場合は，新しく仮定しようとするJP1ユーザーの情報が上書きされます。

-d

登録済みのJP1仮定ユーザー情報を削除します。

このオプションを指定すると，JP1ユーザー仮定機能は使用できません。

注意事項

JP1/Baseを前提とするJP1シリーズの製品の稼働中には，このコマンドを実行しないでください。

JP1ユーザーのユーザー名を指定するときは，小文字を使用しください。大文字を使用した場合は小文字で登録されるので注意してください。小文字で登録されることによって，新しく仮定しようとするJP1ユーザーのユーザー名が，すでに仮定しているJP1ユーザーのユーザー名と同一名称になる場合，登録されている情報に対して上書きします。

JP1ユーザー仮定機能を使用する場合は，このコマンドで指定したJP1仮定ユーザーをユーザーマッピングに登録してください。また，ジョブを実行するエージェントホストにも登録が必要です。ユーザー権限レベルの設定は，実行したい操作に合わせてください。

コマンドの使用目的，手順，その他の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　7.1.6 JP1ユーザー仮定機能の設定」を参照してください。

戻り値

0

正常終了。

1

引数の指定が不適切である。

140

このコマンドを実行する権限がない。

145

メモリー不足が発生した。

147

内部的要因エラーが発生した。

160

登録されていないJP1仮定ユーザー情報を削除しようとしている。

172

JP1仮定ユーザー登録状態が不正である。

補足事項

このコマンドの実行によってJP1ユーザーを仮定できるのは，JP1/AJS3のジョブ実行制御で提供しているコマンドです。

JP1ユーザーとしてあらかじめ仮定したユーザーを登録しておくことで，OSユーザーがJP1ユーザーとして登録されていないユーザーであっても，仮定したJP1ユーザーの権限を使用してJP1/AJS3の操作ができます。実行するOSユーザーがJP1ユーザーとして登録されている場合は，そのJP1ユーザーを使用します。

jpqreguser

形式1

jpqreguser
     [-lh 論理ホスト名]
     [-lu ユーザー名]
     -rh 接続するJP1/OJE for VOS3ホスト名
     -ru 接続するJP1/OJE for VOS3ホスト上のユーザー名
     [-rg 接続するJP1/OJE for VOS3ホスト上のグループ名]

機能1

JP1/OJE for VOS3との連携を開始する前に，ジョブの操作元のJP1/AJS3ホストに，VOS3ユーザーのユーザー情報を登録します。また，登録したユーザー情報を変更します。

登録するユーザーおよび登録するホストは，JP1/AJS3 - ViewでQUEUEジョブを実行する場合と，コマンドを使用してジョブを実行する場合で異なります。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　7.3 QUEUEジョブまたはサブミットジョブを実行するためのセットアップ」を参照してください。

形式2

jpqreguser
     [-lh 論理ホスト名]
     [-lu ユーザー名]
     -d
     -rh 接続するJP1/OJE for VOS3ホスト名

機能2

登録したユーザー情報を削除します。

形式3

jpqreguser
     [-lh 論理ホスト名]
     -a

機能3

登録したユーザー情報の一覧を表示します。

実行権限

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，機能1および機能2を実行する場合：Administrators権限

-luオプションを指定する場合

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

その他の場合：なし

引数

-lh 論理ホスト名

ユーザー情報を登録する，JP1/AJS3ホストの論理ホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。省略した場合，自ホスト名が仮定されます。

-lu ユーザー名

JP1/OJE for VOS3ホストのジョブを操作するときに使用するユーザー名を指定します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。

JP1ユーザーまたはOSユーザーを指定します。どちらを指定するかは，ジョブの要求元ユーザーに合わせて指定してください。次のように，場合によってジョブの要求元ユーザーが異なります。

ジョブネットでQUEUEジョブを定義して実行する場合：JP1ユーザー

サブミットジョブで実行する場合：OSユーザー

省略した場合，ログインしているユーザー名が仮定されます。

このオプションは，Administrators権限（Windowsの場合），またはスーパーユーザー権限（UNIXの場合）を持つユーザーだけが指定できます。

-rh 接続するJP1/OJE for VOS3ホスト名

接続するJP1/OJE for VOS3ホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

-ru 接続するJP1/OJE for VOS3ホスト上のユーザー名

-rhオプションで指定したホストのジョブを操作するときに使用する，JP1/OJE for VOS3ホスト上のユーザー名を指定します。

指定できる文字数は，1〜32（単位：バイト）です。

-rg 接続するJP1/OJE for VOS3ホスト上のグループ名

-ruオプションで指定したユーザーが所属するJP1/OJE for VOS3上のグループ名を指定します。

指定できる文字数は，1〜32（単位：バイト）です。省略した場合，グループなしと仮定されます。

-d

登録済みのユーザー情報を削除します。

-luオプションを指定して登録したユーザー情報を削除する場合は，-luオプションを指定してください。

-luオプションを省略して登録したユーザー情報を削除する場合は，ユーザーを登録する際に指定したパスワードの入力が必要です。

-a

ユーザー情報の一覧を表示します。

注意事項

JP1/Baseを前提とするJP1シリーズの製品の稼働中には，このコマンドを実行しないでください。

JP1/OJE for VOS3ホストにジョブをサブミットしたり，サブミットしたジョブを削除したりしたい場合は，必ず事前にユーザー情報を登録しておいてください。ただし，ユーザー情報を登録しなくても，JP1/OJE for VOS3ホストのジョブ情報を参照することはできます。

ユーザー情報の登録時，情報変更時，および削除時は，パスワードの入力が必要です。

ユーザー情報の登録時は，接続するJP1/OJE for VOS3ホスト上のユーザーに対応するパスワードを入力してください。

ユーザー情報の変更時は，登録時に指定したVOS3ユーザーに対応するパスワードを入力してください。別のVOS3ユーザーに変更する場合は，新しいVOS3ユーザーに対応するパスワードも入力してください。

ユーザー情報の削除時は，登録時に指定したVOS3ユーザーに対応するパスワードを入力してください。

-luオプションを指定して登録したユーザー情報を変更，削除する場合，パスワードを入力する必要はありません。

大文字・小文字が異なるだけのユーザー名は，1件しか登録できません。

Windows Server 2012またはWindows Server 2008のマシンでこのコマンドを実行する際（-aオプション指定時以外）には，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要があります。なお，UAC機能が無効の場合は，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要はありません。

クラスタ運用する場合の注意事項

クラスタ運用する場合は，実行系ホストおよび待機系ホストの両方にユーザー情報を設定する必要があります。実行系ホストのユーザー情報を追加・変更・削除した場合は，次の手順に従って待機系ホストのユーザー情報を追加・変更・削除してください。

実行系ホストで次のコマンドを実行して定義情報を保存する。

jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 定義情報ファイル名

jbsgetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

待機系ホストで次のコマンドを実行し，バックアップとして定義情報を退避する。

jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

待機系ホストで次のコマンドを実行し，登録済みのユーザー情報を削除する。

jbsunsetcnf -h 論理ホスト名 -c JP1NBQCLIENT -n Profile

jbsunsetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

待機系ホストで手順1で保存した定義情報ファイルを使用し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 手順1で保存した定義情報ファイル

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

待機系ホストでJP1/AJS3を再起動する。

定義情報ファイルに記述した内容が反映されます。

戻り値

0

正常終了。

1

引数の指定が不適切である。

160

登録されていないユーザー情報を削除しようとしている。

165

実行ホストのOSがWindows Server 2012またはWindows Server 2008の場合で，Administrators権限を持たないユーザーが機能1または機能2を実行しようとした

実行ホストのOSがWindows Server 2008より前の場合で，管理者権限（Administrators権限（Windowsの場合）またはスーパーユーザー権限（UNIXの場合））を持たないユーザーが-luオプションを指定した

166

パスワードが一致しないため，ユーザー情報を更新・削除できない。

170

メモリー不足が発生した。

171

このコマンドを実行する権限がない。

172

内部的要因エラーが発生した。

jpqshmake（UNIX限定）

形式

jpqshmake
     [論理ホスト名]

機能

次のどちらかの条件の場合に発生する共有メモリーのセグメント数の増加を抑止します。

JP1/AJS3サービス起動時にjajs_killall.clusterコマンドを実行する。

JP1/AJS3サービス起動時にjpqagtdmnプロセスが異常終了する。

このコマンドはJP1/AJS2 06-71-G1以前のバージョンからバージョンアップインストールした場合に，セットアップ後に一度だけ実行してください。新規インストールの場合，実行する必要はありません。

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　12.2.1(2)(c) ジョブ実行制御で使用する共有メモリーについて（06-71-G1以前のバージョンからバージョンアップインストールする場合）」を参照してください。

実行権限

スーパーユーザー権限

引数

論理ホスト名

JP1/AJS3を起動する論理ホスト環境の論理ホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

クラスタ構成の論理ホストの場合だけ，この引数を指定します。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

3　特別な運用で使用するコマンド

この章では，JP1/AJS3の特別な運用で使用するコマンドを説明します。

ajscainetd_startstop（UNIX限定）

形式

ajscainetd_startstop
     {start|stop}

機能

JP1/AJS3 Console Agentサービスを起動，または停止します。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/etc/opt/jp1ajs2/

引数

start

JP1/AJS3 Console Agentサービスが起動していないときは，JP1/AJS3 Console Agentサービスを起動します。

stop

JP1/AJS3 Console Agentサービスが起動しているときは，JP1/AJS3 Console Agentサービスを停止します。

注意事項

このコマンドはUNIXだけで実行できます。Windowsでは実行できません。

このコマンドは，JP1/AJS3 Console Agentサービスの起動完了を待たないで終了します。サービスが起動したかどうかは，psコマンドでプロセスの動作状態を確認してください。JP1/AJS3 Console Agentサービスのプロセスについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　付録B.3 プロセス一覧（UNIXの場合）」を参照してください。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

ajscasetup（Windows限定）

形式

ajscasetup
     [-i|-u]

機能

JP1/AJS3 Console Agentを使用するかどうかを設定します。このコマンドを実行すると，JP1/AJS3 Console Agentサービスを追加，または削除します。

実行権限

Administrators権限

格納先ディレクトリ

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥bin¥

引数

-i

JP1/AJS3 Console Agentを使用できるようにします（JP1/AJS3 Console Agentサービスを追加します）。

-u

JP1/AJS3 Console Agentを使用できないようにします（JP1/AJS3 Console Agentサービスを削除します）。

注意事項

このコマンドはWindowsだけで実行できます。UNIXでは実行できません。

JP1/AJS3 - Managerをインストールした直後は，JP1/AJS3 Console Agentは使用できない状態です。JP1/AJS3 Console Agentを使用する場合は，必ずこのコマンドを実行し，使用できる状態にしてください。

補足事項

このコマンドのメッセージは英文で出力されます。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

ajscatrsetsz

形式

ajscatrsetsz
     [-s トレースログファイルのサイズ]

機能

JP1/AJS3 Console Agentのトレースログファイルのサイズを変更します。

引数を指定しないで実行した場合は，現在設定されているトレースログファイルのサイズを標準出力ファイルに出力します。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合

JP1/AJS3 - Managerインストール先フォルダ¥bin¥

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/bin/

引数

-s トレースログファイルのサイズ

トレースログファイルのサイズを指定します。

指定できる値は，64〜2,097,151（単位：キロバイト）です。

注意事項

このコマンドでトレースログファイルのサイズを小さくした場合，サイズ変更前のトレースログファイルの内容は削除されます。

オプションと値との間は，必ず1バイト以上の空白文字で区切ってください。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

使用例1

トレースログファイルのサイズを，3メガバイト（3,072キロバイト）に設定します。

ajscatrsetsz -s 3072

使用例2

現在設定されているトレースログファイルのサイズを，標準出力ファイルに出力します。

ajscatrsetsz

出力例

SIZE:64KB

ajscminetd_startstop（UNIX限定）

形式

ajscminetd_startstop
     {start|stop}

機能

JP1/AJS3 Console Managerサービスを起動，または停止します。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/etc/opt/jp1ajs2cm/

引数

start

JP1/AJS3 Console Managerサービスが起動していないときは，JP1/AJS3 Console Managerサービスを起動します。

stop

JP1/AJS3 Console Managerサービスが起動しているときは，JP1/AJS3 Console Managerサービスを停止します。

注意事項

このコマンドはUNIXだけで実行できます。Windowsでは実行できません。

このコマンドは，JP1/AJS3 Console Managerサービスの起動完了を待たないで終了します。サービスが起動したかどうかは，psコマンドでプロセスの動作状態を確認してください。JP1/AJS3 Console Managerサービスのプロセスについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　付録B.3 プロセス一覧（UNIXの場合）」を参照してください。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

ajscmprint

形式

ajscmprint
     -u JP1ユーザー名
     -f フォーマット指示子
     [-mh 論理ホスト名]

機能

JP1/AJS3 Consoleの，指定されたJP1ユーザーの定義情報をテキスト形式で標準出力ファイルに出力します。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合

JP1/AJS3 Consoleインストール先フォルダ¥bin¥

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2cm/bin/

引数

-u JP1ユーザー名

出力したい定義情報を持つJP1ユーザー名を指定します。

指定できる文字数は，1〜31（単位：バイト）です。省略した場合，エラーになります。

-f フォーマット指示子

フォーマット指示子で指定した情報を出力します。

フォーマット指示子は，%と1バイトの英字，または2バイトの英字で指定します。フォーマット指示子の詳細については，後述の「補足事項」を参照してください。

-mh 論理ホスト名

環境変数JP1_HOSTNAMEの代わりに論理ホスト名を指定できます。このオプションを指定すると，環境変数JP1_HOSTNAMEの値よりこのオプション値の方が優先されます。

オプションの値に，「JP1_DEFAULT」と指定することで，明示的に物理ホストを指定することもできます。物理ホストのマシン名をオプションに指定しても，物理ホストの設定はできません。

注意事項

定義情報をほかで定義中の場合，このコマンドは実行できません。

オプションと値との間は，必ず1バイト以上の空白文字で区切ってください。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

補足事項

JP1/AJS3 Consoleの，指定されたJP1ユーザーの定義情報を出力するフォーマット指示子を表3-1に示します。

その他のフォーマット指示子を表3-2に示します。

表3‒1　指定されたJP1ユーザーの定義情報を出力するフォーマット指示子

フォーマット指示子

出力情報

ユニット種別の略号

%ON

オブジェクト完全名

124バイト以内の文字列

（環境設定パラメーターCHARCODEの値が「UTF-8」の場合は，184バイト以内の文字列）

bs，ajsu

%on

オブジェクト名

30バイト以内の文字列

（環境設定パラメーターCHARCODEの値が「UTF-8」の場合は，45バイト以内の文字列）

bs，ajsu

%TY

オブジェクトの種別

bs：業務スコープ

ajsu：AJS3ユニット監視オブジェクト

bs，ajsu

%cm

コメント

80バイト以内の文字列

（環境設定パラメーターCHARCODEの値が「UTF-8」の場合は，120バイト以内の文字列）

指定がない場合，何も出力されない

bs，ajsu

%if

アイコンファイル名

255バイト以内の文字列

（環境設定パラメーターCHARCODEの値が「UTF-8」の場合は，380バイト以内の文字列）

指定がない場合，何も出力されない

bs，ajsu

%mh

監視先ホスト名

255バイト以内の文字列

（環境設定パラメーターCHARCODEの値が「UTF-8」の場合は，382バイト以内の文字列）

ajsu

%mu

AJS3ユニット名

2,047バイト以内の文字列

（環境設定パラメーターCHARCODEの値が「UTF-8」の場合は，3,070バイト以内の文字列）

ajsu

%eH

オブジェクトを画面に表示するときの水平位置

0〜9,552（単位：ピクセル）の値

bs，ajsu

%eV

オブジェクトを画面に表示するときの垂直位置

0〜9,552（単位：ピクセル）の値

bs，ajsu

%sH

オブジェクト配下に含まれるオブジェクトを画面に表示するときに，水平方向に並べる個数

1〜100（単位：個）の値

bs

%sV

オブジェクト配下に含まれるオブジェクトを画面に表示するときに，垂直方向に並べる個数

1〜100（単位：個）の値

bs

%mm

監視方法

t：当日時刻優先

a：全世代時刻優先

th：当日時刻予定優先

ah：全世代時刻予定優先

bs（ルート）

%mt

監視間隔

30〜3,600（単位：秒）の値

bs（ルート）

%mp

保留予定

no：表示しない

yes：表示する（定義および保留属性変更分）

yes_attr：表示する（保留属性変更分だけ）

bs（ルート）

%by

背景種別

n：表示しない

i：上位の階層に依存する

s：表示する

bs

%bf

背景ファイル名

255バイト以内の文字列

（環境設定パラメーターCHARCODEの値が「UTF-8」の場合は，380バイト以内の文字列）

指定がない場合，何も出力されない

bs

%bz

基準ズーム倍率

20〜200の値

bs

（凡例）

bs：業務スコープ

bs（ルート）：ルート業務スコープ

ajsu：AJS3ユニット監視オブジェクト

表3‒2　その他のフォーマット指示子

フォーマット指示子

出力情報

%%

%

%n

改行文字

%t

タブ文字

使用例

JP1ユーザー（jp1admin）の定義情報をテキスト形式で標準出力ファイルに出力します。

ajscmprint -u jp1admin -f "%ON,%TY,%cm,%mh,%mu"

出力例

「オブジェクト完全名, オブジェクトの種別, コメント, 監視先ホスト名, AJS3ユニット名」の形式で出力されます。

/, bs, , ,
/監視オブジェクト1, ajsu, コメント1, host1, AJSROOT1:/jobnet1
/監視オブジェクト2, ajsu, コメント2, host2, AJSROOT1:/jobnet1
/ネスト業務スコープ3, bs, コメント3,,
/ネスト業務スコープ3/監視オブジェクト31, ajsu, コメント31, host1, AJSROOT1:/jobnet3

ajscmsetup（Windows限定）

形式

ajscmsetup
     [-i|-u]

機能

JP1/AJS3 Console Managerを使用するかどうかを設定することによって，JP1/AJS3 Console Managerサービスを追加または削除します。

実行権限

Administrators権限

格納先ディレクトリ

JP1/AJS3 Consoleのインストール先フォルダ¥bin¥

引数

-i

JP1/AJS3 Console Managerが使用できるようにします（JP1/AJS3 Console Managerサービスを追加します）。

-u

JP1/AJS3 Console Managerが使用できないようにします（JP1/AJS3 Console Managerサービスを削除します）。

注意事項

このコマンドはWindowsだけで実行できます。UNIXでは実行できません。

JP1/AJS3 - Managerをインストールした直後は，JP1/AJS3 Console Managerは使用できない状態です。JP1/AJS3 Console Managerを使用する場合は，必ずこのコマンドを実行し，使用できる状態にしてください。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

ajscmtrsetsz

形式

ajscmtrsetsz
     [-s トレースログファイルのサイズ]

機能

JP1/AJS3 Console Managerのトレースログファイルのサイズを変更します。

引数を指定しないで実行した場合は，現在設定されているトレースログファイルのサイズを標準出力ファイルに出力します。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合

JP1/AJS3 Consoleインストール先フォルダ¥bin¥

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2cm/bin/

引数

-s トレースログファイルのサイズ

トレースログファイルのサイズを指定します。

指定できる値は，64〜2,097,151（単位：キロバイト）です。

注意事項

このコマンドでトレースログファイルのサイズを小さくした場合，サイズ変更前のトレースログファイルの内容は削除されます。

オプションと値との間は，必ず1バイト以上の空白文字で区切ってください。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

使用例1

トレースログファイルのサイズを，3メガバイト（3,072キロバイト）に設定します。

ajscmtrsetsz -s 3072

使用例2

現在設定されているトレースログファイルのサイズを，標準出力ファイルに出力します。

ajscmtrsetsz

出力例

SIZE:64KB

ajscon

形式

ajscon
     [-bmd]
     [-a ログイン情報ファイル名]
     [-h 接続先ホスト名]

機能

JP1/AJS3 Console Viewを起動します。

実行権限

なし

格納先ディレクトリ

JP1/AJS3 - Viewインストール先フォルダ¥bin¥

引数

-bmd

起動時のモードを定義モードにします。ほかで監視中のため定義モードにできない場合は，エラーメッセージを表示したあと，監視モードになります。

省略時は監視モードでJP1/AJS3 Console Viewを起動します。

-a ログイン情報ファイル名

JP1/AJS3 Console Managerにログインするために必要な情報（ユーザー名，パスワード，接続先ホスト名）が定義されている，ログイン情報ファイルの名称を指定します。

このオプションを指定した場合，［ログイン］画面を表示することなく，自動ログインできます。

JP1/AJS3 Console Viewの［環境設定］ダイアログボックスで自動ログインの設定がされている場合でも，このオプションで指定したログイン情報ファイルに定義されている情報が有効になります。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。ログイン情報ファイル名には次の記号は指定できません。

空白文字を含むファイル名

「-（ハイフン）」で始まるファイル名

空白文字を含むファイル名を指定した場合は，空白文字の前までがファイル名になります。「-（ハイフン）」で始まるファイル名を指定した場合は，ログイン情報ファイルとして認識されないで，次のエラーメッセージが表示されて，JP1/AJS3 Console Viewが終了します。

「KAVC4013-E 必要なパラメーターが不足しています。［-a］」

ログイン情報ファイルは，次の場所に作成する必要があります。

JP1/AJS3 - Viewインストール先フォルダ¥conf¥

confディレクトリ配下にログイン情報ファイルがない場合，エラーメッセージ「KAVC4020-E ログイン情報ファイル（（ファイル名））が見つかりません。」が表示され，JP1/AJS3 Console Viewが終了します。

ログイン情報ファイルは，次の形式で記述します。

username=ログインユーザー名
password=パスワード
host=接続先ホスト名

各行には，改行を必ず入れてください。同じキーワードを含む行を複数定義した場合，最後に定義した行の値が有効になります。username，password，host以外のキーワードを定義した場合，そのキーワードは無視されます。行頭に「#」を記載することで，その行はコメントとして扱われます。次に例を示します。

#これは業務サーバへのログイン情報ファイルです
username=user1
password=user0000
host=apserve

-h 接続先ホスト名

自動ログインする場合に，接続先ホストを一時的に変更したいときに指定します。

-aオプションのログイン情報ファイルまたは環境設定による自動ログインの設定で接続先ホスト名が指定されていても，-hオプションで指定されたホストに対してログインを行います。起動コマンドの引数として，-aオプションと-hオプションを同時に指定する場合には，ログイン情報ファイルで接続先ホスト名を指定する必要は ありません。

-aオプションのログイン情報ファイルまたは環境設定による自動ログインを行わないときは，起動時に表示するログイン画面の［接続ホスト名］の初期表示として指定されたホスト名を表示します。

注意事項

このコマンドを実行する前に，JP1/AJS3 Console Viewをセットアップしておく必要があります。

ログイン情報ファイルの名称を指定する場合，「"（ダブルクォーテーションマーク）」でファイル名を囲まないでください。「"（ダブルクォーテーションマーク）」でファイル名を囲むと，エラーメッセージKAVC4020-Eが表示されます。

オプションと値との間は，必ず1バイト以上の空白文字で区切ってください。

ログイン情報ファイルのアクセス制限の設定方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajs」の注意事項を参照してください。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

ajscvsetup

形式

ajscvsetup
     [-i|-u]

機能

JP1/AJS3 Console Viewを使用するかどうかを設定します。このコマンドを実行すると，次のことが実施されます。

Windowsの［スタート］メニューの［すべてのプログラム］にJP1/AJS3 Console Viewのショートカットを作成，または削除する。

JP1/IM - Viewがインストールされているときは，JP1/IM - Viewの［統合機能メニュー］画面にJP1/AJS3 Console Viewのノードを追加，または削除する。

実行権限

Administrators権限

格納先ディレクトリ

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ¥bin¥

引数

-i

Windowsの［スタート］メニューの［すべてのプログラム］にJP1/AJS3 Console Viewのショートカットを作成します。

この引数を指定してコマンドを実行すると，［スタート］−［すべてのプログラム］−［JP1_Automatic Job Management System 3 - View］に［業務監視］というショートカットが追加されます。

JP1/IM - Viewがインストールされているときは，JP1/IM - Viewの［統合機能メニュー］画面にJP1/AJS3 Console Viewのノードを追加します。

この引数を指定してコマンドを実行すると，［統合機能メニュー］画面のツリーエリアで［統合管理］−［ジョブシステム運用］−［業務監視］というノードが追加されます。

-u

Windowsの［スタート］メニューの［すべてのプログラム］からJP1/AJS3 Console Viewのショートカットを削除します。

JP1/IM - Viewがインストールされているときは，JP1/IM - Viewの［統合機能メニュー］画面からJP1/AJS3 Console Viewのノードを削除します。

注意事項

JP1/AJS3 - Viewをインストールした直後は，JP1/AJS3 Console Viewは使用できない状態です。JP1/AJS3 Console Viewを使用する場合は，必ずこのコマンドを実行し，使用できる状態にしてください。

セットアップしないでajscon.exeを実行し，JP1/AJS3 Console Viewを起動すると，次のメッセージが表示されます。

「KAVC4016-E セットアップがされていないためJP1/AJS3 Console Viewは使用できません。」

JP1/AJS3 - Viewのインストール後に，［スタート］−［すべてのプログラム］で表示される，JP1/AJS3 - Viewのメニューの位置や名称を変更した場合は，［スタート］メニューにJP1/AJS3 Console Viewのショートカットが作成されません。その場合は，ajsconコマンドでJP1/AJS3 Console Viewを起動してください。

Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008，またはWindows Vistaのマシンでこのコマンドを実行する際には，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要があります。ただし，UAC機能が無効の場合は，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要はありません。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

ajslocaldate

形式

ajslocaldate
     [-F サービス名]
     [-y]
     {[-d [[年/]月/]日][-t 時[:分]]|[-s 秒]|[-u]}

機能

JP1/AJS3のスケジューラーサービスローカル日時（JP1/AJS3で管理する日時）を変更します。

引数を指定しないで実行した場合は，JP1/AJS3のスケジューラーサービスローカル日時を標準出力ファイルに出力します。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

引数

-F サービス名

処理対象とする，スケジューラーサービスのサービス名を指定します。

指定できる文字数は，1〜30（単位：バイト）です。

省略した場合，デフォルトスケジューラーサービス名が仮定されます。

-y

スケジューラーサービスローカル日時を変更する前に，メッセージおよび了解を求めるプロンプトを表示しません。

-d [[年/]月/]日

スケジューラーサービスローカル日付を指定します。

年

指定できる値は，1997〜2036（単位：西暦年）です。

月

指定できる値は，1〜12（単位：月）です。

日

指定できる値は，1〜31（単位：日）です。

-t 時[:分]

スケジューラーサービスローカル時刻を指定します。

時

指定できる値は，0〜23（単位：時）です。

分

指定できる値は，0〜59（単位：分）です。

-s 秒

現在のスケジューラーサービスローカル日時との差分を指定します。

指定できる値は，−2,147,483,647〜2,147,483,647（単位：秒）です。

-u

スケジューラーサービスローカル日時を，初期値（ホストの現在時刻）に戻します。

注意事項

スケジューラーサービスローカル日時を変更する場合は，スケジューラーサービスを停止してからこのコマンドを実行してください。次回のスケジューラーサービスの起動後に，変更したローカル日時がシステムに反映されます。スケジューラーサービス起動中にこのコマンドを実行すると，スケジュール計算や表示日時などが不正になる場合があります。

スケジューラーサービスローカル日時を過去に戻した場合，スケジューラーサービスを必ずコールドスタートで起動してください（スケジューラーサービスローカル日時を変更すると，スケジュール・モニター情報ファイルに記録されたジョブの終了時間などを元に戻せなくなり，ジョブネットがスケジュールどおりに実行できなくなります）。

スケジューラーサービスは，ajsstartコマンド（-cオプションを必ず指定してください）でコールドスタートできます。

ローカル時刻はシステム時刻を基に生成します。システム時刻を変更した場合は，その変更分がローカル時刻に正しく反映されているかどうか確認してください。

クラスタでローカル時刻を使用する場合，実行系と待機系の両方のマシンで同じローカル時刻となるようにajslocaldateコマンドを実行してください。

起動条件付きジョブネットを実行登録している状態で，ローカル時刻を変更する場合は，ajsstopコマンドに「-c」以外のオプション「-s」「-n」「-j」「-k」のどれかを指定してスケジューラーサービスを停止させてからajslocaldateコマンドを実行してください。ajsstopコマンドに「-c」を指定して停止した場合は，起動条件の有効範囲に指定した時間どおりに監視が打ち切られません。

スケジューラーサービスローカル日時を過去の時刻に変更する場合は，変更前に，リリース登録したジョブネットがないかを確認してください。リリース登録したジョブネットがある場合は，ajsdeleteコマンドなどでリリース先ジョブネットを削除してから，時刻を変更してください。

リリース先ジョブネットを削除しないで日時を過去の時刻に変更すると，正常に動作しなくなるおそれがあります。その場合，日時を変更前の時刻に戻したあとで，リリース先ジョブネットを削除してから，再度日時を変更してください。

なお，削除したリリース先ジョブネットを復元するには，ジョブネットをリリース登録する前に，ajsprintコマンドなどでリリース先となるジョブネットの定義情報をバックアップしておく必要があります。バックアップしておいたジョブネットの定義情報をajsdefineコマンドなどで定義し直したあと，リリース元を指定して再度リリース登録することで，リリース先ジョブネットを復元できます。

戻り値

0

正常終了。

4〜124で4の倍数値

異常終了。

補足事項

スケジューラーサービスローカル日時の表示形式の例を次の表に示します。

表3‒3　スケジューラーサービスローカル日時の表示形式の例

言語種別

表示形式の例

日本語

20XX/12/01 12:00:00

英語

Dec 01 20XX 12:00:00

スケジューラーサービスローカル日時の変更時は，Windowsイベントログまたはsyslogに，メッセージKAVS0210-Iを出力します。

ajsqlalter

形式

ajsqlalter
     [-l 最大同時ジョブ実行数]
     [-b 最大待ちジョブ数]
     [-r]
     [-c クラス名]
     [-h 論理ホスト名]

機能

キューレスエージェントサービスの運用環境を一時的に変更します。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合

JP1/AJS3 - Managerインストール先フォルダ¥bin¥

JP1/AJS3 - Agentインストール先フォルダ¥bin¥

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/bin/

引数

-l 最大同時ジョブ実行数

同時に実行できるキューレスジョブの最大数を指定します。

指定できる値は0〜1,024です。

このオプションを省略してコマンドを実行した場合，コマンドは正常終了しますが最大同時ジョブ実行数は変更されません。

最大同時ジョブ実行数だけを省略してコマンドを実行した場合，コマンドは異常終了します。

最大同時ジョブ実行数に設定された値より多くのキューレスジョブを実行しようとした場合，該当するジョブは実行されないでキューレスエージェントサービス上で最大待ちジョブ数の上限に達するまで蓄積されます。

特定のクラスの最大同時ジョブ実行数を変更する場合は，-cオプションを指定して実行してください。

キューレスエージェントサービス全体（デフォルトクラス）の最大同時ジョブ実行数を変更する場合は，-cオプションを省略してください。

論理ホスト上のクラスの最大同時ジョブ実行数を変更する場合は，-cおよび-hオプションを同時に指定してコマンドを実行してください。

-b 最大待ちジョブ数

キューレスエージェントサービスに蓄積できるキューレスジョブの最大数を指定します。

指定できる値は0〜102,400です。

このオプションを省略してコマンドを実行した場合，コマンドは正常終了しますが最大待ちジョブ数は変更されません。

最大待ちジョブ数だけを省略してコマンドを実行した場合，コマンドは異常終了します。

キューレスエージェントサービスに蓄積されたキューレスジョブの数が，最大待ちジョブ数の上限を超えた場合，該当するジョブは起動失敗になります。

特定のクラスの最大待ちジョブ数を変更する場合は，-cオプションを指定して実行してください。

キューレスエージェントサービス全体（デフォルトクラス）の最大待ちジョブ数を変更する場合は，-cオプションを省略してください。

論理ホスト上のクラスの最大待ちジョブ数を変更する場合は，-cおよび-hオプションを同時に指定してコマンドを実行してください。

-r

ユーザーマッピングキャッシュを消去します。

省略した場合，ユーザーマッピングキャッシュは消去されません。

-hまたは-cオプションと同時に指定した場合，論理ホストとクラスの指定は無視されます。

-c クラス名

一時的に運用環境を変更したいクラス名を指定します。

省略した場合，キューレスエージェントサービス全体（デフォルトクラス）が仮定されます。

-rオプションへの影響はありません。

-h 論理ホスト名

一時的に運用環境を変更したい論理ホスト名を指定します。自ホスト上の論理ホストだけを指定できます。

省略した場合，物理ホストが仮定されます。

-rオプションへの影響はありません。

-cオプションと同時に指定する必要があります。

注意事項

このコマンドを実行する前に，キューレスエージェントサービスを起動，および該当する論理ホストのキューレスジョブ実行環境をセットアップしておく必要があります。キューレスジョブ実行環境をセットアップしていない場合は，ajsqlsetupコマンドを実行して該当する論理ホストのキューレスジョブ実行環境をセットアップしてください。ajsqlsetupコマンドの詳細については，「3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlsetup」を参照してください。

-rオプション指定時は，キューレスジョブを実行していない状態でコマンドを実行してください。

ログインシェル，パスワードなどキューレスジョブ実行OSユーザーの情報を変更した場合は，ユーザーマッピングキャッシュを消去する必要があります。-rオプションを指定して，ユーザーマッピングキャッシュを消去してください。ユーザーマッピングキャッシュを消去しないで運用を続けた場合，OSユーザーの情報を変更した以降に実行したキューレスジョブが起動失敗または異常検出終了となるおそれがあります。なお，ユーザーマッピングキャッシュは，キューレスエージェントサービス，およびキューレスファイル転送サービスの再起動時にも消去されます。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

使用例

キューレスエージェントサービス全体（デフォルトクラス）の最大同時ジョブ実行数を50に変更します。

ajsqlalter -l 50

ajsqlattach

形式

ajsqlattach
     [-h 論理ホスト名]

機能

キューレスエージェントサービスに論理ホストをアタッチ（接続）します。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合

JP1/AJS3 - Managerインストール先フォルダ¥bin¥

JP1/AJS3 - Agentインストール先フォルダ¥bin¥

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/bin/

引数

-h 論理ホスト名

キューレスエージェントサービスにアタッチする論理ホスト名を指定します。

省略した場合，物理ホストが仮定されます。

論理ホスト名を省略してコマンドを実行した場合，コマンドは異常終了します。

注意事項

このコマンドを実行する前に，キューレスエージェントサービスを起動，および該当する論理ホストのキューレスジョブ実行環境をセットアップしておく必要があります。キューレスジョブ実行環境をセットアップしていない場合は，ajsqlsetupコマンドを実行して該当する論理ホストのキューレスジョブ実行環境をセットアップしてください。ajsqlsetupコマンドの詳細については，「3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlsetup」を参照してください。

アタッチされていない論理ホストに対してキューレスジョブを実行すると，環境設定パラメーターAJSQL_NOATTACHREQの値に従って該当するキューレスジョブが物理ホストで実行されるか，または起動失敗となります。環境設定パラメーターAJSQL_NOATTACHREQの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

使用例

キューレスエージェントサービスに論理ホスト名（newhost）をアタッチします。

ajsqlattach -h newhost

ajsqldetach

形式

ajsqldetach
     [-h 論理ホスト名]
     [-k]

機能

キューレスエージェントサービスから論理ホストをデタッチ（切断）します。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合

JP1/AJS3 - Managerインストール先フォルダ¥bin¥

JP1/AJS3 - Agentインストール先フォルダ¥bin¥

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/bin/

引数

-h 論理ホスト名

キューレスエージェントサービスからデタッチする論理ホスト名を指定します。

このオプションを省略した場合，物理ホストが仮定されます。

論理ホスト名を省略してコマンドを実行した場合，コマンドは異常終了します。

-k

デタッチ対象論理ホストに実行中のキューレスジョブがある場合，実行中のキューレスジョブをすべて強制終了したあとにキューレスエージェントサービスから該当する論理ホストをデタッチします（このデタッチを「強制デタッチ」と呼びます）。

このオプションを省略した場合，デタッチ対象論理ホストで実行中のキューレスジョブがすべて終了するのを待ってからキューレスエージェントサービスから該当する論理ホストをデタッチします（このデタッチを「計画デタッチ」と呼びます）。

注意事項

このコマンドを実行する前に，キューレスエージェントサービスを起動，および該当する論理ホストのキューレスジョブ実行環境をセットアップしておく必要があります。キューレスジョブ実行環境をセットアップしていない場合は，ajsqlsetupコマンドを実行して該当する論理ホストのキューレスジョブ実行環境をセットアップしてください。ajsqlsetupコマンドの詳細については，「3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlsetup」を参照してください。

アタッチされていない論理ホストに対してキューレスジョブを実行すると，環境設定パラメーターAJSQL_NOATTACHREQの値に従って該当するキューレスジョブが物理ホストで実行されるか，または起動失敗となります。環境設定パラメーターAJSQL_NOATTACHREQの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

強制デタッチの場合，デタッチ対象論理ホストに実行中のキューレスジョブがある場合，実行中のキューレスジョブをすべて強制終了したあとにキューレスエージェントサービスから該当する論理ホストをデタッチします。このため，大量のキューレスジョブ実行中の場合，強制デタッチに時間が掛かるおそれがあります。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

使用例

キューレスエージェントサービスから，論理ホスト名（newhost）をデタッチします。

ajsqldetach -h newhost

ajsqlexecsetsz

形式

JP1/AJS3 - Managerの場合

ajsqlexecsetsz
     [{-a [-h 論理ホスト名]|-f}]
     [-s サイズ]

JP1/AJS3 - Agentの場合

ajsqlexecsetsz
     [-a]
     [-h 論理ホスト名]
     [-s サイズ]

機能

キューレスジョブ実行内部ログファイルのファイルサイズを変更，または現在設定されているファイルサイズを標準出力へ出力します。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合

JP1/AJS3 - Managerインストール先フォルダ¥bin¥

JP1/AJS3 - Agentインストール先フォルダ¥bin¥

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/bin/

引数

-a

キューレスエージェントサービスが出力する実行内部ログが保存されるajsqlexeclogファイルのファイルサイズを変更する，または現在設定されているajsqlexeclogファイルのファイルサイズを標準出力に出力する場合に指定します。

このオプションは-fオプションと同時には指定できません。

-h 論理ホスト名

コマンド実行対象のajsqlexeclogファイルがある論理ホスト名を指定します。このオプションを省略した場合，物理ホストが仮定されます。

このオプションは-fオプションと同時には指定できません。

-f

キューレスファイル転送サービスが出力する実行内部ログが保存されるajsqlexeclog_ftpdファイルのファイルサイズを変更する，または現在設定されているajsqlexeclog_ftpdファイルのファイルサイズを標準出力に出力する場合に指定します。

このオプションは-aオプションと同時には指定できません。

-s サイズ

変更したいキューレスジョブ実行内部ログファイルのファイルサイズをキロバイト単位で指定します。

指定できる値は，2,048〜2,097,151です。このオプションが省略された場合，引数に指定されたキューレスジョブ実行内部ログファイルの，現在設定されているサイズを標準出力に出力します。

注意事項

このコマンドで，キューレスジョブ実行内部ログファイルのサイズを現在設定されているサイズより小さくした場合，サイズ変更前のファイルの内容は削除されます。

キューレスジョブ実行内部ログファイルは，物理ホストまたは論理ホストに関係なく，ローカルディスク上に作成されます。このため，実行系および待機系それぞれでこのコマンドを実行してください。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

使用例

論理ホスト（Lhost）の，ajsqlexeclogファイルのファイルサイズを32メガバイト（32,768キロバイト）に拡張します。

ajsqlexecsetsz -a -h Lhost -s 32768

ajsqlftpstart（UNIX限定）

形式

ajsqlftpstart

機能

キューレスファイル転送サービスを起動します。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/opt/jp1ajs2/bin/

引数

なし

注意事項

このコマンドはUNIXだけで実行できます。Windowsでは実行できません。

このコマンドは，サービスの起動完了を待たないで終了します。サービスが起動したかどうかは，ajsqlstatusコマンドで確認してください。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

ajsqlftpstop

形式

ajsqlftpstop
     [-j|-c]

機能

キューレスファイル転送サービスを停止します。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合

JP1/AJS3 - Managerインストール先フォルダ¥bin¥

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/bin/

引数

-j

実行中の転送処理がすべて終了するのを待ってからキューレスファイル転送サービスを停止します。

このオプションは-cオプションと同時には指定できません。

-c

実行中の転送処理の終了を待たないでキューレスファイル転送サービスを即時に停止します。

このオプションは-jオプションと同時には指定できません。

注意事項

オプションを省略した場合，-jオプションが仮定されます。

このコマンドは，キューレスファイル転送サービスへの停止要求を送信した時点で終了します。このため，このコマンドからではキューレスファイル転送サービスが停止したかどうかを確認できません。キューレスファイル転送サービスの停止を確認したい場合は，ajsqlstatusコマンドを実行して確認してください。ajsqlstatusコマンドの詳細については，「3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlstatus」を参照してください。

このコマンドに-cオプションを指定してキューレスファイル転送サービスを停止した場合，停止時に実行中だったキューレスジョブの終了状態は起動失敗または異常検出終了となるおそれがあります。起動失敗または異常検出終了となったキューレスジョブがある場合は，必要に応じてキューレスファイル転送サービスを再起動し，再度該当するジョブを実行してください。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

ajsqlsetup

形式

JP1/AJS3 - Managerの場合

ajsqlsetup
     [-h 論理ホスト名]
     [-F スケジューラーサービス名]
     [-nc]
     [[-m][-a]]|[-r]|[-u]

JP1/AJS3 - Agentの場合

ajsqlsetup
     [-h 論理ホスト名]
     [-a]|[-u]

機能

キューレスジョブ実行環境をセットアップします。このコマンドによって設定される情報を次に示します。

サービスの登録

キューレスジョブの実行で使用する次のサービスを登録します。

サービス

JP1/AJS3 - Manager

JP1/AJS3 - Agent

キューレスエージェントサービス

○※1

○※1

キューレスファイル転送サービス

○※2

−

サービスの依存関係の設定

JP1/AJS3サービスと，キューレスエージェントサービスまたはキューレスファイル転送サービスとの依存関係を設定します。

JP1/AJS3サービスが依存するサービス

JP1/AJS3 - Manager

JP1/AJS3 - Agent

キューレスエージェントサービス

○※3

−

キューレスファイル転送サービス

○※2

−

通信ポートの設定

キューレスジョブの実行で使用する次の通信ポートをservicesファイルに登録します。

通信ポート（サービス名：ポート番号）

JP1/AJS3 - Manager

JP1/AJS3 - Agent

キューレスジョブの実行（jp1ajs2qlagt：20300）

○

○

キューレスファイルの転送（jp1ajs2qlftp：20301）

○

○

環境設定パラメーターの設定

キューレスジョブ実行で使用する環境設定パラメーターを設定します。

設定情報

JP1/AJS3 - Manager

JP1/AJS3 - Agent

定義キー

環境設定

パラメーター

[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER]※6

"QLMANCHARCODE"=UTF-8

○※4

−

[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]

または

[論理ホスト名¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]※7

"QUEUELESSMULTIREQ"=dword:00000001

○※2

−

[JP1_DEFAULT¥JP1QLAGENT]※6

Windowsの場合

"AJSQL_JOBMAX"=dword:00000005

UNIXの場合

"AJSQL_JOBMAX"=dword:00000400

○※1

○※1

Windowsの場合

"AJSQL_JOBWAITMAX"=dword:00000800

UNIXの場合

"AJSQL_JOBWAITMAX"=dword:00000000

○※1

○※1

"AJSQL_TRACELOGFILE"=※5

○

○※1

[JP1_DEFAULT¥JP1QLAGENT]

または

[論理ホスト名¥JP1QLAGENT]※6

"AJSQL_LOGFILE"=※5

○※1

○※1

"AJSQL_LOGSIZE"=dword:00002000

○※1

○※1

"AJSQL_STATFILE"=※5

○※1

○※1

"AJSQL_STATSIZE"=dword:00000800

○※1

○※1

ジョブID管理ファイルの作成

キューレスジョブ実行で，キューレスジョブに付加するジョブIDを管理するファイルを作成します。

ファイル名

JP1/AJS3 - Manager

JP1/AJS3 - Agent

Windows

スケジューラーサービスのDBフォルダ¥AJSQLJID.dat

UNIX

スケジューラーサービスのDBディレクトリ/AJSQLJID.dat

○※2

−

（凡例）

○：設定できる。

−：設定できない。

注※1

JP1/AJS3 - Manager上またはJP1/AJS3 - Agent上でエージェント機能を使用する場合，-aオプションを指定したときだけ設定されます。

注※2

JP1/AJS3 - Manager上でマネージャー機能を使用する場合，-mオプションを指定したときだけ設定されます。

注※3

JP1/AJS3 - Manager上でエージェント機能を使用する場合，-aオプションを指定したときだけ設定されます。

注※4

Linux版のJP1/AJS3 - Manager上でマネージャー機能を使用する場合，-mオプションを指定したときだけ設定されます。

注※5

値は，使用している環境によって異なります。環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

注※6

設定された環境設定パラメーターの値を変更したい場合は，jbssetcnfコマンドを使用します。jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

注※7

設定された環境設定パラメーターの値を変更したい場合は，jajs_configコマンドを使用した変更方法を推奨します。jajs_configコマンドを使用して値を変更する場合，環境設定パラメーター名や定義内容がチェックされます。そのため，誤った内容が設定されることを防げます。jajs_configコマンドの詳細については，「2. セットアップコマンド　jajs_config」を参照してください。

なお，複数の環境設定パラメーターの値を同時に変更したい場合は，jbssetcnfコマンドを使用してください。jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥bin¥

JP1/AJS3 - Agentのインストール先フォルダ¥bin¥

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタ環境で使用する場合，セットアップする論理ホスト名（JP1/Baseで設定した論理ホスト名）を指定します。

省略した場合，物理ホストが仮定されます。ただし，環境変数JP1_HOSTNAMEが指定されている場合は，その値が仮定されます。

物理ホストを明示的に指定する場合は，オプションに「JP1_DEFAULT」を指定してください。

このオプションは，-m，-a，-rオプションを指定したときに有効です。

-F スケジューラーサービス名

セットアップする対象のスケジューラーサービス名を指定します。

このオプションは，JP1/AJS3 - Managerの場合だけ指定できます。JP1/AJS3 - Agentでは指定できません。

省略した場合，デフォルトのスケジューラーサービスが仮定されます。ただし，環境変数AJSCONFが指定されている場合は，その値が仮定されます。

このオプションは，-m，-rオプションを指定したときに有効です。

-nc

共有ディスク上で，ジョブID管理ファイルの作成およびファイルの有無のチェックを行いません。クラスタ環境の待機系セットアップ時にだけ指定してください。-mオプション指定時に有効なオプションです。

-m

キューレスジョブのマネージャー機能をセットアップします。

このオプションは，JP1/AJS3 - Managerの場合だけ指定できます。JP1/AJS3 - Agentでは指定できません。

このオプションは-r，-uオプションと同時には指定できません。

-a

キューレスジョブのエージェント機能をセットアップします。

このオプションは-r，-uオプションと同時には指定できません。

-r

JP1/AJS3サービスを停止し，-Fオプションまたは環境変数AJSCONFに指定したスケジューラーサービスに対するキューレスジョブのマネージャー機能を無効にします。マネージャー機能を無効にしたスケジューラーサービスからは，キューレスジョブを送信できません。

このオプションは，JP1/AJS3 - Managerの場合だけ指定できます。JP1/AJS3 - Agentでは指定できません。

このオプションは-m，-a，-uオプションと同時には指定できません。

-u

JP1/AJS3サービスを停止し，JP1/AJS3サービスからキューレスジョブ実行環境の設定を削除します。

Windowsの場合，Windowsの［管理ツール］のサービス一覧からキューレスエージェントサービス（JP1/AJS3 Queueless Agent）およびキューレスファイル転送サービス（JP1/AJS3 Queueless File Transfer）を削除します。

このオプションは-r，-m，-aオプションと同時には指定できません。

注意事項

-mオプションを指定してマネージャー機能をセットアップする場合，または-aオプションを指定してエージェント機能をセットアップする場合は，JP1/AJS3サービスが停止している状態で実行してください。また，ajsqlsetupコマンドによってすでにキューレスエージェントサービスおよびキューレスファイル転送サービスが登録されている場合は，それらのサービスもすべて停止している状態で実行してください。

-rオプションを指定してキューレスジョブのマネージャー機能の設定を無効にする場合，または-uオプションを指定してキューレスジョブ実行環境の設定を削除する場合は，JP1/AJS3の運用を停止した状態で実行してください。JP1/AJS3が運用中であってもキューレスジョブ機能の無効化や削除を優先するため，JP1/AJS3サービス，キューレスエージェントサービスおよびキューレスファイル転送サービスを停止します。そのため，JP1/AJS3の運用に影響するおそれがあります。

設定の種別を示すオプション（-m，-a，-r，-u）を省略した場合，次のオプションが仮定されます。

JP1/AJS3 - Managerの場合：-m，-a

JP1/AJS3 - Agentの場合：-a

07-50と同様のオプションで運用する場合， 07-50互換オプションを適用する。

次の手順に従ってください。

ajs2ql_0750.conf.modelをajs2ql_0750.confにコピーする。

ajs2ql_0750.confを必要に応じて編集する。

jbssetcnfコマンドを実行する。

（例）

jbssetcnf ajs2_0750.conf

Windows Server 2012またはWindows Server 2008のマシンでこのコマンドを実行する際には，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要があります。ただし，UAC機能が無効の場合は，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要はありません。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

ajsqlstart（UNIX限定）

形式

ajsqlstart

機能

キューレスエージェントサービスを起動します。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/opt/jp1ajs2/bin/

引数

なし

注意事項

このコマンドはUNIXだけで実行できます。Windowsでは実行できません。

このコマンドは，サービスの起動完了を待たないで終了します。サービスが起動したかどうかは，ajsqlstatusコマンドで確認してください。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

ajsqlstatus

形式

ajsqlstatus
     ［-h 論理ホスト名］

機能

キューレスエージェントサービスの詳細情報を出力します。

実行権限

なし

格納先ディレクトリ

Windowsの場合

JP1/AJS3 - Managerインストール先フォルダ¥bin¥

JP1/AJS3 - Agentインストール先フォルダ¥bin¥

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/bin/

引数

-h 論理ホスト名

詳細情報を出力したい論理ホスト名を指定します。

オプションを省略した場合は物理ホストが仮定されます。

論理ホスト名を省略してコマンドを実行した場合，コマンドは異常終了します。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

使用例

キューレスエージェントサービスの詳細情報を標準出力に出力します。

ajsqlstatus

出力例

表示項目の説明

表示項目を次に説明します。各表示項目の括弧は，UNIXでコマンド実行OSユーザーの環境変数LANGの値が「C」の場合の出力形式を示します。

ホストにJP1/AJS3 - Agentがインストールされている場合，キューレスファイル転送サービスがインストールされないため項目2は表示されません。

項目13はホストがWindowsの場合だけ表示されます。

項目15〜17は対象ホストに定義されているクラスの数だけ表示されます。また，出力の際は出力ごとに先頭に改行が入ります。

（1） キューレスエージェントサービス状態（Queueless agent service）

キューレスエージェントサービスの起動状態を示します。

運用中（active）：キューレスエージェントサービスの運用を開始しています。

停止（inactive）：キューレスエージェントサービスの運用を停止しています。

制限処理中（restricted processing...）：キューレスエージェントサービスが停止処理中のため，ジョブやコマンドの実行要求を受け付けられない状態です。実行中のジョブが終了すると，キューレスエージェントサービスは停止します。

強制停止中（forcibly stopping...）：キューレスエージェントサービスが停止処理中のため，ジョブやコマンドの実行要求を受け付けられない状態です。実行中のジョブの終了を待たずに，キューレスエージェントサービスは停止します。ただし，ファイル転送中の場合は，ファイル転送が終了するのを待ってから，キューレスエージェントサービスは停止します。

（2） キューレスファイル転送サービス状態（Queueless file transfer service）

キューレスファイル転送サービスの起動状態を示します。

運用中（active）：キューレスファイル転送サービスの運用を開始しています。

停止（inactive）：キューレスファイル転送サービスが停止しています。

制限処理中（restricted processing...）：キューレスファイル転送サービスが停止処理中のため，コマンドの実行要求を受け付けられない状態です。ファイル転送処理が終了すると，キューレスファイル転送サービスは停止します。

また，キューレスファイル転送サービスがセットアップされていない場合は，「停止」と出力します。

（3） ホスト名（Hostname）

対象ホスト名を示します。

（4） キューレスジョブ実行可否（Queueless job）

対象ホストのキューレスジョブの実行可否を示します。

実行可（can execute）：対象ホストでキューレスジョブが実行できます。

実行不可（cannot execute）：対象ホストではキューレスジョブは実行できません。

デタッチ処理中（detach processing...）：対象ホストはデタッチ処理中のため，キューレスジョブは実行できません。

（5） 処理対象外論理ホストへの実行要求（Execution request to logical host）

キューレスジョブ処理対象でない論理ホストへのジョブ実行要求時の処理を示します。

物理ホストで実行（executes in physical host）：ジョブを物理ホストで実行します。

実行しない（does not execute）：ジョブを実行しません。

（6）サービス起動時のアタッチ可否（Attach when service starts）

キューレスエージェントサービス起動時に対象ホストをアタッチするかどうかを示します。

アタッチ可（attach）：キューレスエージェントサービス起動時に対象ホストのアタッチを行います。

アタッチ不可（do not attach）：キューレスエージェントサービス起動時に対象ホストのアタッチを行いません。

（7） ログファイル格納ディレクトリ名（Log file installation directory name）

キューレスエージェントサービスのログファイル格納ディレクトリ名を示します。

（8） ログファイルサイズ（Log file size）

キューレスエージェントサービスのログファイルサイズ(単位：キロバイト)を示します。

（9） ステータスファイル名（Status file name）

キューレスエージェントサービスのステータスファイル名を示します。

（10）ステータスファイルサイズ（Status file size）

キューレスエージェントサービスのステータスファイルサイズ(単位：キロバイト)を示します。

（11）トレースログファイル名（Trace log file name）

キューレストレースログファイル名を示します。

（12）文字コード種別（Character code）

キューレスエージェントサービスに設定されている文字コードを示します。

C（C）：キューレスエージェントサービスには文字コード「ASCII」が設定されています。

SJIS（SJIS）：キューレスエージェントサービスには文字コード「SJIS」が設定されています。

EUC（EUC）：キューレスエージェントサービスには文字コード「EUC」が設定されています。

UTF-8（UTF-8）：キューレスエージェントサービスには文字コード「UTF-8」が設定されています。

（13）ユーザープロファイル使用有無（Using user profile）

ユーザープロファイルの使用有無を示します。

使用する（use）：ユーザープロファイルを使用します。

使用しない（do not use）：ユーザープロファイルを使用しません。

（14）テンポラリファイル用ディレクトリ名（Directory name for temporary files）

キューレスエージェントサービスが使用するテンポラリファイル用ディレクトリ名を示します。

（15）クラス名（Class name）

対象ホストに定義されているクラス名を示します。

キューレスエージェントサービス全体（デフォルトクラス）の場合は，クラス名を「デフォルト」と表示します。

（16）最大同時ジョブ実行数（Maximum number of executing jobs）

対象ホストの各クラスの最大同時ジョブ実行数を示します。

（17）最大待ちジョブ数（Maximum number of waiting jobs）

対象ホストの各クラスの最大待ちジョブ数を示します。

ajsqlstop

形式

ajsqlstop
     [-j|-c]

機能

キューレスエージェントサービスを停止します。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合

JP1/AJS3 - Managerインストール先フォルダ¥bin¥

JP1/AJS3 - Agentインストール先フォルダ¥bin¥

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/bin/

引数

-j

実行中のキューレスジョブがすべて終了するのを待ってからキューレスエージェントサービスを停止します。

このオプションは-cオプションと同時には指定できません。

-c

実行中のキューレスジョブの終了を待たないでキューレスエージェントサービスを即時に停止します。

このオプションは-jオプションと同時には指定できません。

注意事項

オプションを省略した場合，-jオプションが仮定されます。

このコマンドは，キューレスエージェントサービスへの停止要求を送信した時点で終了します。このため，このコマンドからではキューレスエージェントサービスが停止したかどうかを確認できません。キューレスエージェントサービスの停止を確認したい場合は，ajsqlstatusコマンドを実行して確認してください。ajsqlstatusコマンドの詳細については，「3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlstatus」を参照してください。

このコマンドに-cオプションを指定してキューレスエージェントサービスを停止した場合，停止時に実行中だったキューレスジョブの終了状態は起動失敗または異常検出終了となるおそれがあります。起動失敗または異常検出終了となったキューレスジョブがある場合は，必要に応じてキューレスエージェントサービスを再起動し，再度該当するジョブを実行してください。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

ajsqltrsetsz

形式

ajsqltrsetsz
     [-s サイズ]

機能

キューレストレースログファイルのファイルサイズを変更，または現在設定されているファイルサイズを標準出力へ出力します。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合

JP1/AJS3 - Managerインストール先フォルダ¥bin¥

JP1/AJS3 - Agentインストール先フォルダ¥bin¥

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/bin/

引数

-s サイズ

キューレストレースログファイルのファイルサイズをキロバイト単位で指定します。

指定できる値は，64〜2,097,151です。

注意事項

このコマンドでキューレストレースログファイルのサイズを小さくした場合，サイズ変更前のキューレストレースログファイルの内容は削除されます。

オプションと値との間は，必ず1バイト以上の空白で区切ってください。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

使用例

キューレストレースログファイルのサイズを16メガバイト（16,384キロバイト）に拡張します。

ajsqltrsetsz -s 16384

ajssosetup

形式

ajssosetup
     [-h 論理ホスト名]
     [-F スケジューラーサービス名]
     -g JP1資源グループ名
     {-i シナリオ管理グループ名|-u}
     [-nc]

機能

JP1/AJS2 - Scenario Operationとの連携機能（シナリオ管理グループの作成，環境設定）を有効または無効にします。

このコマンドによって設定される情報を次に示します。

構成定義情報の設定

JP1/AJS2 - Scenario Operationとの連携可否，およびシナリオ管理グループ名を構成定義情報として設定します。

定義キー

環境設定パラメーター

[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]

または

[論理ホスト名¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]

-iオプション指定時

"SORELATION"=dword:00000001

"SOGROUP"="-iオプションの引数値"

-uオプション指定時

"SORELATION"="dword:00000000

"SOGROUP"=""

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥bin¥

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタ環境で使用する場合，セットアップする論理ホスト名（JP1/Baseで設定した論理ホスト名）を指定します。

指定できる文字数は1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，物理ホストが仮定されます。ただし，環境変数JP1_HOSTNAMEが指定されている場合は，その値が仮定されます。物理ホストを明示的に指定する場合は，「JP1_DEFAULT」を指定してください。また，論理ホスト名として，IPアドレスは指定できません。

-F スケジューラーサービス名

シナリオ管理グループを作成するスケジューラーサービス名を指定します。

指定できる文字数は，1〜30（単位：バイト）です。

このオプションを省略した場合，環境変数AJSCONFの内容が仮定されます。環境変数AJSCONFを設定していない場合は，デフォルトスケジューラーサービス名が仮定されます。

-g JP1資源グループ名

シナリオ管理グループに設定するJP1資源グループ名を指定します。

指定できる文字数は1〜63（単位：バイト）です。

指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。指定を「""」とした場合は，アクセス権限の対象になりません。

ここで指定したJP1資源グループ名は，一度セットアップしたあとは変更できません。

このオプションは，-u，-ncオプションと同時に指定した場合，無視されます。

このオプションは，-iオプションが-ncオプションと同時に指定されていない場合，必ず指定してください。

-i シナリオ管理グループ名

JP1/AJS2 - Scenario Operationとの連携機能をセットアップするときに指定します。指定できるシナリオ管理グループ名の文字数は，1〜30（単位：バイト）です。

使用できない文字を次に示します。

全体で使用できない文字：「/」「;」「:」「=」「,」「(」「)」タブ 半角スペース

先頭に使用できない文字：「.」「@」

ここで指定したシナリオ管理グループ名は，一度セットアップしたあとは変更できません。

作成されるシナリオ管理グループの詳細定義のデフォルト値は，ジョブグループと異なります。詳細定義のデフォルト値の差異を次の表に示します。その他の項目については，ジョブグループと同じです。

このオプションを-ncと同時に指定しない場合は，-gオプションを必ず指定してください。

表3‒4　詳細定義のデフォルト値の差異

項目

シナリオ管理グループ

ジョブグループ

カレンダー情報・週間標準値（日〜土）

すべて運用日

定義なし

基準日指定

日付指定

なし

基準日（日付指定）

1日

指定なし

月区分

当月

なし

基準時刻設定

する

しない

基準時刻

0時0分

指定なし

-u

シナリオ管理グループを削除し，JP1/AJS2 - Scenario Operationとの連携を無効にします。シナリオ管理グループ配下に登録済みユニットが含まれる場合，またはシナリオ管理グループ配下が参照・更新されている場合はシナリオ管理グループを削除できません。

-nc

シナリオ管理グループを作成または削除しないで，環境設定パラメーターだけ変更します。クラスタ環境の退避系セットアップ時にだけ指定してください。

このオプションを-gオプションと同時に指定した場合，-gオプションは無視されます。

オプションの組み合わせ

コマンドに指定できるオプションの組み合わせを次の表に示します。

表3‒5　指定できるオプションの組み合わせ

オプション

-h

-F

-g

-i

-u

-nc

-h

−

○

○

○

○

○

-F

○

−

○

○

○

○

-g

○

○

−

○※

○

○

-i

○

○

○※

−

×

○

-u

○

○

○

×

−

○

-nc

○

○

○

○

○

−

（凡例）

○：同時に指定できる。

×：同時に指定できない。

−：該当しない。

注※

-iオプションを指定した場合，-gオプションの指定が必要。

注意事項

特になし。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

使用例

JP1/AJS2 - Scenario Operationとの連携を行うため，スケジューラーサービスAJSROOT1にシナリオ管理グループ（JP1AJS2SOGROUP）を作成します。このとき，JP1資源グループ名にJP1_AJS_Admin権限が設定されたJP1_AJS2_SOを定義します。

ajssosetup -F AJSROOT1 -g JP1_AJS2_SO -i JP1AJS2SOGROUP

エラー発生時の対処

コマンド実行時に発生するエラーと対処方法について次の表に示します。

表3‒6　エラー発生時の原因と対処方法

メッセージID

原因

対処方法

KAVS0101-E

KAVS0102-E

KAVS0103-E

KAVS0104-E

KAVS0116-E

KAVS0785-E

指定されたオプションおよび値が不正である。

オプションおよびオプションに指定する値を修正してから実行する。

KAVS0162-E

KAVS0291-E

指定されたオプションの値または環境変数が不正である。

指定されたオプションの値または環境変数を正しく設定してから実行する。

KAVS0108-E

コマンドを実行するユーザーに権限がない。

Administratorsまたはスーパーユーザー権限を持つユーザーで実行する。

KAVS0119-E

シナリオ管理グループ配下が他で使用されているため，シナリオ管理グループを削除できない。

使用が終了してから実行する。

KAVS0582-E

環境変数の値が不正である。

環境変数を修正するか，または対応するオプション-h,-Fを指定してから実行する。

KAVS0622-E

シナリオ管理グループ配下に登録されているジョブネットがあるため，シナリオ管理グループを削除できない。

シナリオ管理グループ配下にある登録されているジョブネットをすべて登録解除してから実行する。

KAVS0652-E

-iで指定したユニット名がすでに存在する。

-iで指定するユニット名を変更するか，または同じ名前のユニットを削除してから実行する。

KAVS0654-E

シナリオ管理グループ配下を参照・更新中である。

参照・更新が終了してから実行する。

KAVS0902-E

コマンドを実行するためのメモリーが不足している。

十分なメモリーを確保してから実行する。

KAVS0986-E

文字コードの変換によって，引数の文字最大長を超えた。

データベースのキャラクターセットと，JP1/AJS3で使用する文字コードを統一してから実行する。

KAVS0987-E

データベース操作の実行権限がない。

適切な権限を持ったユーザーを指定してから実行する。

KAVS0992-E

レジストリーキーに対して権限がない。

レジストリーキーに権限を持つユーザーで実行する。

KAVS1003-E

構成定義が不正である。

構成定義を正しく設定してから実行する。

KAVS1724-E

指定したスケジューラーサービスがセットアップされていない。

指定したスケジューラーサービスが起動されているか，指定したスケジューラーサービスがセットアップされているか確認する。

KAVS3600-E

すでにセットアップされている。

-uオプションを指定してアンセットアップしてから実行する。

jajs_maintain

形式

jajs_maintain
     [-h 論理ホスト名]
     [-F スケジューラーサービス名]
     {-m {manager|scheduler} | -show | -r start}
     [-x 再編成実施スケジューラーサービスの多重度]
     [-c 切断状況監視時間]

機能

JP1/AJS3のISAMデータベースのメンテナンスを行います。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

引数

-h 論理ホスト名

クラスタ運用している場合に，メンテナンスモードにする対象論理ホスト名を指定します。

省略した場合，環境変数JP1_HOSTNAMEに指定した論理ホスト名が仮定されます。環境変数JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，自ホスト名が仮定されます。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

-F スケジューラーサービス名

メンテナンスモードにする対象スケジューラーサービス名を指定します。スケジューラーサービスを縮退モードにする場合，このオプションで指定したサービスだけがメンテナンス対象になります。

省略した場合，物理ホストまたは論理ホスト配下のすべてのスケジューラーサービスが縮退モードになります。

マネージャー機能を縮退モードに指定した場合にこのオプションを同時に指定したときは，このコマンドは異常終了します。

指定できる文字数は，1〜30（単位：バイト）です。

-m {manager|scheduler}

メンテナンスモードのレベルを指定します。

manager

マネージャー機能縮退モードでメンテナンスします。

標準構成の場合：

ジョブ実行環境のメンテナンスを行います。

互換用ISAM構成の場合：

ジョブ実行環境およびスケジューラーサービスのメンテナンスを行います。

このオプションは，-hオプションと同時に指定できます。

scheduler

スケジューラーサービス縮退モードでメンテナンスします。

標準構成の場合：

メンテナンスは行いません。

互換用ISAM構成の場合：

スケジューラーサービスのメンテナンスを行います。

このオプションは，-h，-Fオプションと同時に指定できます。

各メンテナンスモードの注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　7.1.3(3)(c) メンテナンスモードの注意事項」を参照してください。

-show

ジョブ実行環境，およびスケジューラーサービスの運用状態を表示します。このオプションは-m，-r，-x，-cオプションと同時に指定できません。出力形式については，後述の「出力例」を参照してください。

-r start

jajs_maintainコマンドの処理が何らかの原因で打ち切られ，メンテナンス状態のままとなったジョブ実行環境，およびスケジューラーサービスを運用状態に回復します。

-Fオプションを同時に指定した場合，ジョブ実行環境，および指定されたスケジューラーサービスだけを運用状態に回復します。

回復しようとするジョブ実行環境，およびスケジューラーサービスが，ほかでメンテナンス中の場合，このコマンドは異常終了します。回復しようとするジョブ実行環境，およびスケジューラーサービスが，停止または運用中の場合は回復処理を行いません。このとき，このコマンドは正常終了します。

このオプションは-m，-show，-x，-cオプションと同時に指定できません。

-x 再編成実施スケジューラーサービスの多重度

再編成を並列実行するスケジューラーサービスの多重度を指定します。指定できる値は，1〜20です。

-c 切断状況監視時間

縮退モードに入る際に，スケジューラーデータベースへの接続が切断されるまでどの程度の時間を監視し続けるかを指定します。指定した時間内に，10秒間隔で監視が行われます。

指定できる値は，0〜86,400（単位：秒）です。デフォルトは60秒です。

注意事項

ジョブ実行環境をメンテナンスしている間は，ジョブの投入およびジョブの実行に使用するコマンドは実行できません。実行した場合，エラーメッセージKAVU0950-Eが標準エラー出力ファイルに出力されます。

互換用ISAM構成でのマネージャー機能縮退モードおよびスケジューラーサービス縮退モードでのメンテナンスは，スケジューラーサービスを停止するため，スケジューラーサービス間の連携（リモートジョブネット，マネージャージョブネット，イベント連携およびリモートコマンドによるジョブまたはジョブネットの起動）を行っている場合には，このコマンドを実行した際にエラーが発生します。これらの連携機能を使用しない時間帯でメンテナンスを実施してください。

スケジューラーサービスのメンテナンス実施中に，JP1/AJS3 - View から接続してユニットを操作した場合は，「KAVV461-E 指定したスケジューラーサービスはメンテナンス中のため接続できません」というメッセージがメッセージボックスに出力されます。

ユニットを操作するコマンドを実行した場合は，「KAVS1717-E メンテナンス中のため実行できません」というメッセージが標準エラー出力に出力されます。

このコマンドを実行すると，メンテナンスログファイルに再編成時のログ情報が格納されます。

メンテナンス処理が異常終了した場合は，メンテナンスログファイルを参照し，メンテナンス処理が異常終了した原因を取り除いた上で，メンテナンス処理を再実行してください。

メンテナンスログファイルの格納先は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.2.4 ログファイルおよびディレクトリ一覧」の「メンテナンスログファイル」を参照してください。

マネージャー機能が縮退中にJP1/AJS3サービスを停止した場合，縮退中に状態が変わったジョブの情報が消失します。縮退中にJP1/AJS3を停止しないでください。

JP1/AJS3停止時にマネージャー機能の縮退指定でコマンドを実行した場合，コマンドの終了に時間が掛かるため注意してください。

メンテナンスの対象となるスケジューラーサービスが運用中のとき，jajs_maintainコマンドの処理が何らかの原因で打ち切られると，スケジューラーサービスおよびイベント・アクション制御マネージャーの状態が，メンテナンス中のままになることがあります。回復するには，jajs_maintain -r start，ajsstartまたはjajs_spmdコマンドで該当するサービスを起動する必要があります。

また，同じ条件で，ジョブ実行環境の状態がメンテナンス中のままになることがあります。回復するには，jajs_maintain -r startを実行する，またはJP1/AJS3サービスを再起動してください。

このコマンドに次の指定をした場合は，同時に複数実行しないでください。

-m manager

-m scheduler

-r start

このコマンドの-m manager指定と，次のコマンドまたはスクリプトを同時に実行しないでください。

jpqdbcondコマンドの-x，-k指定

jpqautocondスクリプト

ジョブ実行環境のコマンドやAPIが終了していない状態で-m manager指定を実行しないでください。

ジョブ実行環境のジョブ情報削除処理中に-m manager指定を実行しないでください。

ジョブ情報削除処理中にマネージャー機能縮退モードでメンテナンスを実行した場合，ジョブ情報削除処理はメンテナンスが完了するまで中断されます。メンテナンスが完了すると，ジョブ情報削除処理が再開されます。

JP1/AJS3の起動処理中や停止処理中にjajs_maintain -m managerを実行しないでください。また，jajs_maintain -m manager実行中にJP1/AJS3の起動や停止を行わないでください。

このコマンドの-m manager指定とjpqexportコマンドを同時に実行しないでください。

このコマンドに次の指定をした場合は，ajsautocondスクリプトを同時に実行しないでください。

-m manager

-m scheduler

JP1/AJS3の起動処理中や停止処理中にjajs_maintain -showまたは-r startを実行した場合，統合ログにメッセージKAVU2227-EやメッセージKAVU0215-EまたはメッセージKAVU0220-Eが出力されることがあります。JP1/AJS3サービスの起動処理および停止処理と競合した場合に出力されるこれらのメッセージについては，実際の運用には問題ありませんが，jajs_maintainコマンドの実行に時間が掛かる場合があります。なお，コマンドが異常終了した場合は再度実行してください。

スケジューラーサービスのメンテナンスは，実行しようとしているすべてのジョブの実行依頼が完了してからスケジューラーサービスを停止します。このため，キューレスジョブ実行環境の設定で，最大同時ジョブ実行数の設定が0で，かつ最大待ちジョブ数が1以上になっている場合に，キューレスジョブ起動処理中にメンテナンスモードに入ると，スケジューラーサービスが停止処理に入れないため，jajs_maintainコマンドが終了できない状態になります。jajs_maintainコマンドはジョブを実行できる状態で実行してください。また，このような状態になった場合，ajsqlalterコマンドによって，最大同時ジョブ実行数の設定を 1 以上に変更してジョブを実行させてください。

イベントジョブ（起動条件内のものを含む）を実行中のスケジューラーサービスをメンテナンスする場合の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.6.8 イベントジョブを実行したままサービスを再起動する場合の注意事項」を参照してください。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

使用例

メンテナンス作業を定期的に実行する場合，jajs_maintainコマンドを，JP1/AJS3のジョブとして定義して実行できます。

毎年12月の最終運用日の23:00に，マネージャー機能を縮退モードにしてデータベースの再編成を行う場合，次のユニット定義情報パラメーターでジョブネットを定義し，計画実行を登録しておきます。WindowsおよびUNIXの例を次に示します。

Windowsの場合

unit=maintain-net;
{
  ty=n;
  sd=1,12/*b;
  st=1,23:00;
  cy=1,(1,y);
  sh=1,ca;
  unit=maintain-job;
  {
    ty=pj;
    sc="jajs_maintain.exe";
    prm="-m manager";
  }
}

UNIXの場合

unit=maintain-net;
{
  ty=n;
  sd=1,12/*b;
  st=1,23:00;
  cy=1,(1,y);
  sh=1,ca;
  unit=maintain-job;
  {
    ty=j;
    te="/opt/jp1ajs2/bin/jajs_maintain -m manager";
  }
}

出力例

-show を指定した場合

スケジューラーサービス（AJSROOT1，AJSROOT2，AJSROOT3）が定義されている場合の出力例を下記に示します。

（1） ジョブ実行環境（括弧内は言語種別が英語の場合）

ジョブ実行環境（Job execution environment）：ジョブ実行環境の状態を表示します。

運用中（active）：JP1/AJS3による運用が開始している

停止（inactive）：JP1/AJS3による運用が停止している

開始処理中（Now starting）：JP1/AJS3による運用の開始処理を行っている

計画停止処理中（Planned terminating）：JP1/AJS3による運用の計画停止処理を行っている

停止処理中（Now terminating）：JP1/AJS3による運用の停止処理を行っている

メンテナンス中（Maintenance）：JP1/AJS3による運用のメンテナンス中

（2） スケジューラーサービス（括弧内は言語種別が英語の場合）

スケジューラーサービス（Scheduler service）：スケジューラーサービス名とスケジューラーサービスの状態を表示します。

運用中（active）：JP1/AJS3による運用が開始している

停止（inactive）：JP1/AJS3による運用が停止している

メンテナンス中（Maintenance）：JP1/AJS3による運用のメンテナンス中

jajsacfg（Windows限定）

形式

jajsacfg

機能

［エージェント環境設定］ダイアログボックスを起動します。

［エージェント環境設定］ダイアログボックスは，バージョン8以前のJP1/AJS2との互換用として提供しています。

環境設定の変更には，jajs_configコマンドを使用することを推奨します。jajs_configコマンドの詳細については，「2. セットアップコマンド　jajs_config」を参照してください。

実行権限

Administrators権限

jajsca_start（UNIX限定）

形式

jajsca_start

機能

システム起動時に，JP1/AJS3 Console Agentを自動起動します。JP1/AJS3 - Managerのインストール直後は，自動起動の定義がコメントとして記述されているため，自動起動は無効になっています。必要に応じて，自動起動が有効になるようにカスタマイズしてください。カスタマイズの詳細については，後述の「補足事項」を参照してください。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/etc/opt/jp1ajs2/

注意事項

このコマンドはUNIXだけで実行できます。Windowsでは実行できません。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

補足事項

JP1/AJS3 Console Agentの自動起動を有効にする手順を次に示します。

次に示すファイル（自動起動用シェルスクリプト）をviなどのエディターで開く。

/etc/opt/jp1ajs2/jajsca_start

ファイルの記述（下線で示した1か所）を削除する。

削除する前に内容を確認してください。

jajsca_stop（UNIX限定）

形式

jajsca_stop

機能

システム停止時に，JP1/AJS3 Console Agentを自動停止します。JP1/AJS3 - Managerのインストール直後は，自動停止の定義がコメントとして記述されているため，自動停止は無効になっています。必要に応じて，自動停止が有効になるようにカスタマイズしてください。カスタマイズの詳細については，後述の「補足事項」を参照してください。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/etc/opt/jp1ajs2/

注意事項

このコマンドはUNIXだけで実行できます。Windowsでは実行できません。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

補足事項

JP1/AJS3 Console Agentの自動停止を有効にする手順を次に示します。

次に示すファイル（自動停止用シェルスクリプト）をviなどのエディターで開く。

/etc/opt/jp1ajs2/jajsca_stop

ファイルの記述（下線で示した1か所）を削除する。

削除する前に内容を確認してください。

jajscm_start（UNIX限定）

形式

jajscm_start

機能

システム起動時に，JP1/AJS3 Console Managerを自動起動します。JP1/AJS3 - Managerのインストール直後は，自動起動の定義がコメントとして記述されているため，自動起動は無効になっています。必要に応じて，自動起動が有効になるようにカスタマイズしてください。カスタマイズの詳細については，後述の「補足事項」を参照してください。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/etc/opt/jp1ajs2cm/

注意事項

このコマンドはUNIXだけで実行できます。Windowsでは実行できません。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

補足事項

JP1/AJS3 Console Managerの自動起動を有効にする手順を次に示します。

次に示すファイル（自動起動用シェルスクリプト）をviなどのエディターで開く。

/etc/opt/jp1ajs2cm/jajscm_start

ファイルの記述（下線で示した1か所）を削除する。

削除する前に内容を確認してください。

jajscm_stop（UNIX限定）

形式

jajscm_stop

機能

システム停止時に，JP1/AJS3 Console Managerを自動停止します。JP1/AJS3 - Managerのインストール直後は，自動停止の定義がコメントとして記述されているため，自動停止は無効になっています。必要に応じて，自動停止が有効になるようにカスタマイズしてください。カスタマイズの詳細については，後述の「補足事項」を参照してください。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/etc/opt/jp1ajs2cm/

注意事項

このコマンドはUNIXだけで実行できます。Windowsでは実行できません。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

補足事項

JP1/AJS3 Console Managerの自動停止を有効にする手順を次に示します。

次に示すファイル（自動停止用シェルスクリプト）をviなどのエディターで開く。

/etc/opt/jp1ajs2cm/jajscm_stop

ファイルの記述（下線で示した1か所）を削除する。

削除する前に内容を確認してください。

jajsmcfg（Windows限定）

形式

jajsmcfg

機能

［マネージャー環境設定］ダイアログボックスを起動します。

実行権限

Administrators権限

注意事項

このコマンドは，データベースが標準構成の場合は使用できません。互換用ISAM構成の場合だけ使用できます。

JP1/AJS2からJP1/AJS3にバージョンアップした場合，データベースを標準構成にセットアップしても，Windowsの［スタート］メニューの［すべてのプログラム］には［マネージャー環境設定］メニューが残ります。ただし，このメニューを実行しても，メッセージ「標準構成では，この機能は使用できません」が表示され，環境設定を実行できません。

データベースが標準構成の場合，環境設定を実施する際は，jbssetcnfコマンド（JP1/Baseのコマンド）またはjajs_configコマンドを使用してください。jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。jajs_configコマンドの詳細については，「2. セットアップコマンド　jajs_config」を参照してください。

同一ホスト内でシステム閉塞しているホストがある場合は実行できません。

jp1ajs2casetup（UNIX限定）

形式

jp1ajs2casetup

機能

JP1/AJS3 - Managerのインストール後，JP1/AJS3 Console Agentの実行環境を設定します。このコマンドが設定する情報を次に示します。

JP1/AJS3 Console Agentの構成定義情報

JP1/AJS3 Consoleのポート番号

/etc/servicesファイルに設定されます。

設定しようとしたポート番号がすでに/etc/servicesファイルに設定されている場合，「Service（サービス名）portポート番号/tcp already used.」というメッセージが出力されます。このメッセージは，設定しようとしたポート番号が/etc/servicesファイルのコメント中に設定されている場合にも出力されます。既存のポート番号と重複しないポート番号を設定したあと，このコマンドを再実行してください。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/opt/jp1ajs2/bin/

注意事項

このコマンドはUNIXだけで実行できます。Windowsでは実行できません。

JP1/AJS3 Console Agentの機能を使用する場合に実行してください。JP1/AJS3 - Managerのインストール後に一度実行すれば，その後は実行する必要はありません。

JP1/Baseを前提製品とするJP1シリーズのプログラムの稼働中には，このコマンドは実行しないでください。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

jp1ajs2cmsetup（UNIX限定）

形式

jp1ajs2cmsetup

機能

JP1/AJS3 - Managerのインストール後，JP1/AJS3 Console Managerの実行環境を設定します。このコマンドが設定する情報を次に示します。

JP1/AJS3 Console Managerの構成定義情報

JP1/AJS3 Consoleのポート番号

/etc/servicesファイルに設定されます。

設定しようとしたポート番号がすでに/etc/servicesファイルに設定されている場合，「Service（サービス名）portポート番号/tcp already used.」というメッセージが出力されます。このメッセージは，設定しようとしたポート番号が/etc/servicesファイルのコメント中に設定されている場合にも出力されます。既存のポート番号と重複しないポート番号を設定したあと，このコマンドを再実行してください。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/opt/jp1ajs2cm/bin/

注意事項

このコマンドはUNIXだけで実行できます。Windowsでは実行できません。

JP1/AJS3 Console Managerを使用する場合は，JP1/AJS3 - Managerのインストール後に必ず実行してください。JP1/AJS3 - Managerのインストール後に一度実行すれば，その後は実行する必要はありません。

JP1/Baseを前提製品とするJP1シリーズのプログラムの稼働中には，このコマンドは実行しないでください。

戻り値

0

正常終了。

0以外の値

異常終了。

jpqagtadd

形式

jpqagtadd
     [-mh マネージャーホスト名]
     -ah エージェントホスト名
     [-cp 時刻-時刻=ジョブ実行多重度...]

機能

マネージャーホストにエージェントホストを登録します。同時に，そのエージェントホストが接続するにデフォルトキューを作成します。

実行権限

次に示すJP1権限レベルを与えられたユーザー

JP1_JPQ_Admin権限

引数

-mh マネージャーホスト名

エージェントホストを登録したいマネージャーホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，自ホスト名が仮定されます。

-ah エージェントホスト名

登録したいエージェントホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

-cp 時刻-時刻=ジョブ実行多重度...

ジョブ実行多重度を指定する期間と，その期間のジョブ実行多重度を指定します。

ジョブ実行多重度を指定すると，このエージェントホストで同時に実行できるジョブ数を制限できます。このコマンドで同時実行数が制限されるジョブは，QUEUEジョブおよびサブミットジョブです。同時に実行しようとしたジョブ数が実行多重度に達した場合，実行多重度を超えた分のジョブは，実行中のジョブが終了するまでキューイング（実行待ち）の状態になります。

期間は，時刻と時刻とを「-（ハイフン）」でつないで指定します。時刻は30分単位で「hh:mm」の形式で指定します。

hhに指定できる値は，0または00〜23（単位：時）です。

mmに指定できる値は，0，00，または30（単位：分）です。

実行多重度に指定できる値は，0〜4,294,967,295です。

省略した場合，「0:00-0:00=0」（24時間，実行多重度は0）が仮定されます。

ジョブ実行多重度が0の場合，ジョブは実行できません。ジョブを実行する場合は1以上を指定するか，jpqagtaltコマンドでジョブ実行多重度を変更してください。

ジョブ実行多重度の指定例については，jpqagtaltコマンドの補足事項も参照してください。

日をまたいで指定できます（例えば，「-cp 3:00-3:00=10」と指定した場合，午前3時から翌日の午前3時の間，実行多重度は10になります）。

期間と実行多重度は複数指定できます。期間を重複して指定した場合は，あとで指定した値が反映されます（例えば，「-cp 1:00-2:30=5 2:00-4:00=10」と指定した場合，重複している2:00〜2:30の実行多重度は10です）。

注意事項

このコマンドは，JP1/NQSEXECおよびJP1/OJE for VOS3との連携には使用できません。

ジョブ実行多重度を指定しなかった期間には，実行多重度0が仮定されます（例えば，「-cp 10:00-22:00=10」だけ指定した場合，00:00〜10:00の実行多重度は0，10:00〜22:00の実行多重度は10，22:00〜00:00の実行多重度は0になります）。

このコマンドは複数を並行して実行した場合，処理にかなり時間が掛かります。複数のエージェントホストを登録する場合は，一つずつ登録してください。

戻り値

0

正常終了。

1

引数の指定が不適切である。

2

jpqagtaddコマンドを実行したホストの内部的要因で，エージェントホストの登録に失敗した。

5

初期化に失敗した。

論理ホスト名の定義または環境設定に誤りがある。

6

jpqagtaddコマンドを実行したホストでメモリー不足が発生した。

7

jpqagtaddコマンドを実行したホストで論理不正が発生した。

100

TCP/IP通信でjpqagtaddコマンドを実行したホストからマネージャーホストに接続できない。

TCP/IPが正しく設定されていないため，jpqagtaddコマンドを実行したホストからマネージャーホストに接続できない。

マネージャーホスト名に誤りがある。または，マネージャーホストがプロセス停止状態である。

102

jpqagtaddコマンドを実行したホストでマネージャーホスト名のIPアドレスの解決に失敗した。

200

マネージャーホストがエージェントホストの登録を受け付けない。

マネージャーホストが運用開始処理中，運用停止処理中，運用停止中，または縮退運転中である。

202

マネージャーホストから応答がない。

203

マネージャーホストの内部的要因で，エージェントホストの登録に失敗した。

206

エージェントホストを登録する権限がない。

219

マネージャーホストがビジー状態である。

220

マネージャーホストでメモリー不足が発生した。

222

致命的なエラーが発生した。

システムコールでエラーが発生した。

223

マネージャーホストで論理不正が発生した。

224

JP1/AJS3以外のホストに要求した。

226

実行環境が不適切である。

232

登録しようとしたエージェントホストと同じ名称のエージェントホストがすでにある。

235

エージェントホストの最大定義数を超える。

240

イベント・アクション制御マネージャーがエージェントの構成定義を変更中である。

補足事項

このコマンドの実行によって，エージェントホストの登録と同時に作成されるデフォルトキューの属性と，属性を変更したい場合に使用するコマンドを次の表に示します。

デフォルトキューの

設定項目

属性

属性を変更したい場合に

使用するコマンド

ジョブ実行多重度

-cpオプションに指定した値

jpqagtalt

ジョブ数の最大値

4,294,967,295

jpqquealt

ジョブ数の警告値

4,294,967,295

jpqquealt

ジョブの受付口の状態

close

jpqqueopen

ジョブの取出口の状態

open

jpqqueclose

接続するエージェントホスト

-ahオプションに指定したエージェントホスト名

jpqagtunlink，

jpqagtlink

エージェントホストの優先順位

16

jpqagtlink

jpqagtaddコマンドでエージェントホストを登録した直後は，キューの受付口は閉じているのでジョブの登録はできません。jpqqueopenコマンドを使用してキューの受付口を開いてください。また，登録したエージェントホスト名はIPアドレス解決できることを確認しておく必要があります。jpqimportコマンドで登録したときのデフォルト値と同じ設定のエージェントホストを登録する場合の手順は次のようになります。

該当するマネージャーホストにエージェントホストを登録し，ジョブ実行多重度を設定する。

jpqsetup.confのデフォルト値は，24時間 ジョブ実行多重度5です。

　jpqagtadd -ah エージェントホスト名 -cp ジョブ実行多重度の設定

デフォルトキューの受付口を開く。

　jpqqueopen -ah エージェントホスト名 -en

デフォルトキューのジョブ数の最大値，ジョブ数の警告値を変更する。

jpqsetup.confのデフォルト値は，ジョブ数の最大値は「100」ジョブ数の警告値は「80」です。

　jpqquealt -ah エージェントホスト名 -mj ジョブ数の最大値 -wj ジョブ数の警告値

接続するエージェントホストの優先順位を変更する。

jpqsetup.confのデフォルト値は，優先順位に「1」を設定しています。

　jpqagtlink -ah エージェントホスト名 -lh エージェントホスト名 -clp 接続先エージェントホストの優先順位

なお，jpqagtaddコマンドでエージェントホストを登録する場合，エージェントIDは自動的に割り当てられます。エージェントIDを明示的に指定したい場合は，jpqimportコマンドでエージェントホストを登録してください。

jpqagtalt

形式

jpqagtalt
     [-mh マネージャーホスト名]
     -ah エージェントホスト名
     -cp 時刻-時刻=ジョブ実行多重度...
     [-em]

機能

マネージャーホストに登録されているエージェントホストの，同時に実行できるジョブ数（ジョブ実行多重度）を変更します。

実行権限

次に示すJP1権限レベルを与えられたユーザー

JP1_JPQ_Admin権限

ただし，-emオプションを指定する場合は次の権限が必要です（JP1_JPQ_Admin権限は必要ありません）。

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

引数

-mh マネージャーホスト名

ジョブ実行多重度を変更したいエージェントホストが登録されているマネージャーホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，自ホスト名が仮定されます。

-emオプションと同時に指定する場合，指定できるホスト名は，自ホスト名または自ホスト上の論理ホスト名だけです。それ以外の値が指定された場合はエラー（エラーコード25）となります。また，-mhオプションにエイリアスホスト名を指定することはできません。

-ah エージェントホスト名

ジョブ実行多重度を変更したいエージェントホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

-cp 時刻-時刻=ジョブ実行多重度

ジョブ実行多重度を変更する期間と，その期間のジョブ実行多重度を指定します。

ジョブ実行多重度を指定すると，このエージェントホストで同時に実行できるジョブ数を制限できます。このコマンドで同時実行数が制限されるジョブは，QUEUEジョブおよびサブミットジョブです。同時に実行しようとしたジョブ数が実行多重度に達した場合，実行多重度を超えた分のジョブは，実行中のジョブが終了するまでキューイング（実行待ち）の状態になります。

期間は，時刻と時刻とを「-（ハイフン）」でつないで指定します。時刻は30分単位で「hh:mm」の形式で指定します。

hhに指定できる値は，0または00〜23（単位：時）です。

mmに指定できる値は，0，00，または30（単位：分）です。

実行多重度に指定できる値は，0〜4,294,967,295です。

コマンド投入時刻を含む期間を指定した場合，実行多重度はすぐに変更されます。

期間と実行多重度は複数指定できます。ただし，期間を重複して指定した場合は，あとで指定した値が反映されます（例えば，「-cp 1:00-2:30=5 2:00-4:00=10」と指定した場合，重複している2:00〜2:30の実行多重度は10です）。

後述の「補足事項」に，ジョブ実行多重度の指定例が記載されています。必要に応じて参照してください。

-em

緊急実行時に指定します。

このオプションを指定すると，通常とは異なる通信経路に対して要求するため，障害時などに緊急で実行できるようになります。

このオプションを指定する場合，マネージャーホスト名にIPアドレスは指定できません。

注意事項

このコマンドは，JP1/NQSEXECおよびJP1/OJE for VOS3との連携には使用できません。

このコマンドで指定するジョブ実行多重度には，イベントジョブの実行多重度は含まれません。

ジョブ実行多重度を指定しなかった期間には，実行多重度0が仮定されます（例えば，「-cp 10:00-22:00=10」だけ指定した場合，00:00〜10:00の実行多重度は0，10:00〜22:00の実行多重度は10，22:00〜00:00の実行多重度は0になります）。

-emオプションは，エージェントホストの障害から復旧する目的でだけ指定してください。常に-emオプションを指定して運用する場合，障害発生時に対応できなくなるおそれがあります。

標準入力ファイル，標準出力ファイル，標準エラー出力ファイル，または転送ファイルに含まれるデータ中に使用できる文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.3(2) 使用できる文字の範囲」を参照してください。

戻り値

0

正常終了。

1

引数の指定が不適切である。

2

jpqagtaltコマンドを実行したホストの内部的要因で，ジョブ実行多重度の変更に失敗した。

5

初期化に失敗した。

論理ホスト名の定義または環境設定に誤りがある。

6

jpqagtaltコマンドを実行したホストでメモリー不足が発生した。

7

jpqagtaltコマンドを実行したホストで論理不正が発生した。

25

マネージャーホスト名の指定に自ホスト名および論理ホスト名以外を指定した。

100

TCP/IP通信でjpqagtaltコマンドを実行したホストからマネージャーホストに接続できない。

TCP/IPが正しく設定されていないため，jpqagtaltコマンドを実行したホストからマネージャーホストに接続できない。

マネージャーホスト名に誤りがある。または，マネージャーホストがプロセス停止状態である。

102

jpqagtaltコマンドを実行したホストでマネージャーホスト名のIPアドレスの解決に失敗した。

200

マネージャーホストがジョブ実行多重度の変更を受け付けない。

マネージャーホストが運用開始処理中，運用停止処理中，運用停止中，または縮退運転中である。

201

指定したエージェントホストが使用できない。

指定したエージェントホストがない。

202

マネージャーホストから応答がない。

203

マネージャーホストの内部的要因で，ジョブ実行多重度の変更に失敗した。

206

ジョブ実行多重度を変更する権限がない。

219

マネージャーホストがビジー状態である。

220

マネージャーホストでメモリー不足が発生した。

222

致命的なエラーが発生した。

システムコールでエラーが発生した。

223

マネージャーホストで論理不正が発生した。

224

JP1/AJS3以外のホストに要求した。

226

実行環境が不適切である。

補足事項

ジョブ実行多重度の指定例を次に示します。

1:00〜5:00のジョブ実行多重度を1にする場合

-cp 01:00-05:00=1

23:00〜24:00のジョブ実行多重度を1にする場合

-cp 23:00-00:00=1

24:00は，00:00または0:0と指定します。

23:00〜24:00および翌日の00:00〜05:00のジョブ実行多重度を1にする場合

-cp 23:00-05:00=1

日をまたいでジョブ実行多重度を設定できます。

1日のジョブ実行多重度を1にする場合

-cp 00:00-00:00=1

jpqagtdel

形式

jpqagtdel
     [-mh マネージャーホスト名]
     -ah エージェントホスト名

機能

マネージャーホストに登録されているエージェントホストを削除します。同時に，そのエージェントホストが接続しているデフォルトキューも削除します。

実行権限

次に示すJP1権限レベルを与えられたユーザー

JP1_JPQ_Admin権限

引数

-mh マネージャーホスト名

削除したいエージェントホストが登録されているマネージャーホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，自ホスト名が仮定されます。

-ah エージェントホスト名

削除したいエージェントホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

注意事項

このコマンドは，JP1/NQSEXECおよびJP1/OJE for VOS3との連携には使用できません。

このコマンドを実行する前に必要な準備を次に示します。

jpqquecloseコマンドなどを使って，削除したいエージェントホストが接続しているデフォルトキューのジョブ受付口または投入口を閉じて，ジョブが実行していない状態およびジョブがデフォルトキュー内にない状態にしておいてください。

実行中のジョブ（標準ジョブ（PCジョブ，UNIXジョブ，およびQUEUEジョブ），カスタムジョブ，アクションジョブ，またはイベントジョブ）がある場合，エージェントホストは削除できません。

デフォルトキューを削除すると，デフォルトキュー内の実行待ち，保留，および時間待ち状態のジョブは，強制終了します。

jpqagtunlinkコマンドなどを実行して，削除したいエージェントホストが接続しているキュー（デフォルトキュー以外のキュー）との接続をすべて解除してください。

削除したいエージェントホストがデフォルトキュー以外のキューに接続している場合，該当するエージェントホストは削除できません。

このコマンドは複数を並行して実行した場合，処理にかなり時間が掛かります。複数のエージェントホストを削除する場合は，一つずつ削除するようにしてください。

このコマンドで削除したエージェントホストで，過去にイベントジョブまたは起動条件付きジョブネットを実行したことがある場合は，エージェントホストがこのコマンドの-mhオプションで指定したマネージャーホスト名を記憶しています。そのエージェントホスト上で，このコマンドの-mhオプションで指定したマネージャーホスト名を削除してください。

手順を次に示します。

1. エージェントホストがこのコマンドの-mhオプションで指定したマネージャーホスト名を記憶しているか確認する。

次のコマンドを実行します。

jpoagoec -p

2. このコマンドの-mhオプションで指定したマネージャーホスト名を削除する。

次のコマンドを実行します。

jpoagoec -d -mhオプションで指定したマネージャーホスト名

これによって，エージェントホストの起動時または停止時に，マネージャーホストに対して不要な通信（起動した旨または停止した旨の通知）をしないようにできます。jpoagoecコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　jpoagoec」を参照してください。

イベントジョブまたは起動条件付きジョブネットをエージェントホストで実行した状態で，エージェントホスト上でJP1/AJS3サービスを停止する前にOSを停止したり，マシンを電源オフしたりしないでください。そのような状態でこのコマンドを実行しても，該当するエージェントホストを削除できません。そのような状態になった場合は，マネージャーホストのJP1/AJS3サービスを停止させてコールドスタートするか，または該当するエージェントホストで実行中のイベントジョブもしくは起動条件付きジョブネットの情報を削除してからこのコマンドを実行してください。

エージェントホストで実行中のイベントジョブまたは起動条件付きジョブネットの情報を削除する手順を次に示します。

1. マネージャーホストのJP1/AJS3サービスを停止する。

2. マネージャーホスト上で，該当するエージェントホストで実行中のイベントジョブまたは監視中の起動条件付きジョブネットがあることを確認する。

次のコマンドを実行します。

jpomanjobshow -h マネージャーホスト名 -a 削除したいエージェントホスト名

3. マネージャーホスト上で，該当するエージェントホストで実行中のイベントジョブまたは監視中の起動条件付きジョブネットの情報を削除する。

次のコマンドを実行します。

jpomanevreset -h マネージャーホスト名 -a エージェントホスト名 -s

jpomanjobshowコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　jpomanjobshow」を，jpomanevresetコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　jpomanevreset」を参照してください。

戻り値

0

正常終了。

1

引数の指定が不適切である。

2

jpqagtdelコマンドを実行したホストの内部的要因で，エージェントホストの削除に失敗した。

5

初期化に失敗した。

論理ホスト名の定義または環境設定に誤りがある。

6

jpqagtdelコマンドを実行したホストでメモリー不足が発生した。

7

jpqagtdelコマンドを実行したホストで論理不正が発生した。

100

TCP/IP通信でjpqagtdelコマンドを実行したホストからマネージャーホストに接続できない。

TCP/IPが正しく設定されていないため，jpqagtdelコマンドを実行したホストからマネージャーホストに接続できない。

マネージャーホスト名に誤りがある。または，マネージャーホストがプロセス停止状態である。

102

jpqagtdelコマンドを実行したホストでマネージャーホスト名のIPアドレスの解決に失敗した。

200

マネージャーホストがエージェントホストの削除を受け付けない。

マネージャーホストが運用開始処理中，運用停止処理中，運用停止中，または縮退運転中である。

202

マネージャーホストから応答がない。

203

マネージャーホストの内部的要因で，エージェントホストの削除に失敗した。

206

エージェントホストを削除する権限がない。

214

マネージャーホストに接続しているエージェントホストがない。

219

マネージャーホストがビジー状態である。

220

マネージャーホストでメモリー不足が発生した。

222

致命的なエラーが発生した。

システムコールでエラーが発生した。

223

マネージャーホストで論理不正が発生した。

224

JP1/AJS3以外のホストに要求した。

226

実行環境が不適切である。

233

実行中のジョブ（標準ジョブ，カスタムジョブ，またはアクションジョブ）がある。

234

実行中のジョブ（イベントジョブ）がある。

236

エージェントホストとキューが接続されている。

240

イベント・アクション制御マネージャーがエージェントホストの構成定義を変更中である。

jpqagtlink

形式

jpqagtlink
     [-mh マネージャーホスト名]
     {-q キュー名|-ah エージェントホスト名}
     -lh 接続エージェントホスト名
     {[-lp 未接続エージェントホストの優先順位]|
          -clp 接続済みエージェントホストの優先順位}
     [-em]

機能

キューにエージェントホストを接続します。また，キューに接続するエージェントホストの優先順位を設定します。

実行権限

次に示すJP1権限レベルを与えられたユーザー

JP1_JPQ_Admin権限

ただし，-emオプションを指定する場合は次の権限が必要です（JP1_JPQ_Admin権限は必要ありません）。

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

引数

-mh マネージャーホスト名

エージェントホストを接続したいキューが作成されているマネージャーホスト名，または優先順位を設定したいエージェントホストが接続されているキューが作成されているマネージャーホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，自ホスト名が仮定されます。

-emオプションと同時に指定する場合，指定できるホスト名は，自ホスト名または自ホスト上の論理ホスト名だけです。それ以外の値が指定された場合はエラー（エラーコード25）となります。また，-mhオプションにエイリアスホスト名を指定することはできません。

-q キュー名

デフォルトキューを除くキューにエージェントホストを接続したい場合，または該当するキューに優先順位を設定したいエージェントホストが接続されている場合に，そのキュー名を指定します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。

-ah エージェントホスト名

デフォルトキューにエージェントホストを接続したい場合，または該当するデフォルトキューに優先順位を設定したいエージェントホストが接続されている場合に，そのデフォルトキュー作成時にマネージャーホストに登録したエージェントホスト名（デフォルトキュー名）を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

-lh 接続エージェントホスト名

該当するキューに接続したいエージェントホスト名，または優先順位を設定したいエージェントホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

-lp 未接続エージェントホストの優先順位

接続先エージェントホストの優先順位を指定します。

指定できる値は，1〜16です。優先順位がいちばん低いのが1，いちばん高いのが16です。優先順位が高いほど，ジョブが優先的に実行されます。

省略した場合，16が仮定されます。

このオプションは，このコマンドを実行して-lhオプションに指定したエージェントホストを-qオプションで指定したキューまたは-ahオプションで指定したデフォルトキューに接続する際に，接続するエージェントホストの優先順位を設定したい場合に使用してください。

-clp 接続済みエージェントホストの優先順位

接続先エージェントホストの優先順位を指定します。

指定できる値は，1〜16です。優先順位がいちばん低いのが1，いちばん高いのが16です。優先順位が高いほど，ジョブが優先的に実行されます。

このオプションは，このコマンドの実行時に-lhオプションに指定したエージェントホストが-qで指定したキューまたは-ahオプションで指定したデフォルトキューに接続済みの際に，該当するエージェントホストの優先順位を変更したい場合に指定してください。

-em

緊急実行時に指定します。

このオプションを指定すると，通常とは異なる通信経路に対して要求するため，障害時などに緊急で実行できるようになります。

なお，このオプションを指定する場合，マネージャーホスト名にIPアドレスは指定できません。

注意事項

このコマンドは，JP1/NQSEXECおよびJP1/OJE for VOS3との連携には使用できません。

-emオプションは，エージェントホストの障害から復旧する目的でだけ指定してください。常に-emオプションを指定して運用する場合，障害発生時に対応できなくなるおそれがあります。

戻り値

0

正常終了。

1

引数の指定が不適切である。

2

jpqagtlinkコマンドを実行したホストの内部的要因で，エージェントホストの接続または優先順位の変更に失敗した。

5

初期化に失敗した。

論理ホスト名の定義または環境設定に誤りがある。

6

jpqagtlinkコマンドを実行したホストでメモリー不足が発生した。

7

jpqagtlinkコマンドを実行したホストで論理不正が発生した。

25

マネージャーホスト名の指定に自ホスト名および論理ホスト名以外を指定した。

100

TCP/IP通信でjpqagtlinkコマンドを実行したホストからマネージャーホストに接続できない。

TCP/IPが正しく設定されていないため，jpqagtlinkコマンドを実行したホストからマネージャーホストに接続できない。

マネージャーホスト名に誤りがある。または，マネージャーホストがプロセス停止状態である。

102

jpqagtlinkコマンドを実行したホストでマネージャーホスト名のIPアドレスの解決に失敗した。

200

マネージャーホストがエージェントホストの接続または優先順位の変更を受け付けない。

マネージャーホストが運用開始処理中，運用停止処理中，運用停止中，または縮退運転中である。

201

指定したキューが使用できない。

指定したキューがない。

指定したデフォルトキューがない。

202

マネージャーホストから応答がない。

203

マネージャーホストの内部的要因で，エージェントホストの接続または優先順位の変更に失敗した。

206

エージェントホストを接続する権限または優先順位を変更する権限がない。

214

マネージャーホストに接続しているエージェントホストがない。

219

マネージャーホストがビジー状態である。

220

マネージャーホストでメモリー不足が発生した。

222

致命的なエラーが発生した。

システムコールでエラーが発生した。

223

マネージャーホストで論理不正が発生した。

224

JP1/AJS3以外のホストに要求した。

226

実行環境が不適切である。

232

接続済みのエージェントホストに対して接続しようとしている。

239

未接続のエージェントホストに対して，-clpオプションで優先順位を変更しようとしている。

jpqagtshow

形式

jpqagtshow
     [-mh マネージャーホスト名]
     {-ah エージェントホスト名|-a|-n}
     [-em]

機能

エージェントホストの情報（エージェントホスト名，1日のジョブ実行多重度のスケジュールなど）を標準出力に出力します。

実行権限

次に示すJP1権限レベルを与えられたユーザー

JP1_JPQ_Admin権限

ただし，-emオプションを指定する場合は次の権限が必要です（JP1_JPQ_Admin権限は必要ありません）。

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

引数

-mh マネージャーホスト名

エージェントホストの情報を出力したいエージェントホストが登録されているマネージャーホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，自ホスト名が仮定されます。

-emオプションと同時に指定する場合，指定できるホスト名は，自ホスト名または自ホスト上の論理ホスト名だけです。それ以外の値が指定された場合はエラー（エラーコード25）となります。また，-mhオプションにエイリアスホスト名を指定することはできません。

-ah エージェントホスト名

エージェントホストの情報を出力したいエージェントホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

-a

-mhオプションで指定したマネージャーホストに登録されているすべてのエージェントホストの情報を出力します。

-n

-mhオプションで指定したマネージャーホストに登録されているすべてのエージェントホストの名称だけを出力します。

-em

緊急実行時に指定します。

このオプションを指定すると，通常とは異なる通信経路に対して要求するため，障害時などに緊急で実行できるようになります。

このオプションを指定する場合，マネージャーホスト名にIPアドレスは指定できません。

注意事項

このコマンドは，JP1/NQSEXECおよびJP1/OJE for VOS3との連携には使用できません。

-aオプションの場合，エージェントホスト名として出力できるバイト数は57バイトです。エージェントホスト名が58バイト以上の場合，56バイト以降は「..」になります。

-emオプションは，エージェントホストの障害から復旧する目的でだけ指定してください。常に-emオプションを指定して運用する場合，障害発生時に対応できなくなるおそれがあります。

戻り値

0

正常終了。

1

引数の指定が不適切である。

2

jpqagtshowコマンドを実行したホストの内部的要因で，エージェントホスト情報の出力に失敗した。

5

初期化に失敗した。

論理ホスト名の定義または環境設定に誤りがある。

6

jpqagtshowコマンドを実行したホストでメモリー不足が発生した。

7

jpqagtshowコマンドを実行したホストで論理不正が発生した。

25

マネージャーホスト名の指定に自ホスト名および論理ホスト名以外を指定した。

100

TCP/IP通信でjpqagtshowコマンドを実行したホストからマネージャーホストに接続できない。

TCP/IPが正しく設定されていないため，jpqagtshowコマンドを実行したホストからマネージャーホストに接続できない。

マネージャーホスト名に誤りがある。または，マネージャーホストがプロセス停止状態である。

102

jpqagtshowコマンドを実行したホストでマネージャーホスト名のIPアドレスの解決に失敗した。

200

マネージャーホストがエージェントホスト情報の出力を受け付けない。

マネージャーホストが運用開始処理中，運用停止処理中，運用停止中，または縮退運転中である。

201

指定したエージェントホストが使用できない。

指定したエージェントホストがない。

202

マネージャーホストから応答がない。

203

マネージャーホストの内部的要因で，エージェントホスト情報の出力に失敗した。

206

エージェントホスト情報を出力する権限がない。

エージェントホスト名を出力する権限がない。

212

エージェントホストの追加・変更処理中のため，エージェントホスト情報の出力に失敗した。

214

マネージャーホストに接続しているエージェントホストがない。

219

マネージャーホストがビジー状態である。

220

マネージャーホストでメモリー不足が発生した。

222

致命的なエラーが発生した。

システムコールでエラーが発生した。

223

マネージャーホストで論理不正が発生した。

224

JP1/AJS3以外のホストに要求した。

226

実行環境が不適切である。

出力例1

-ahオプションを指定した場合のファイル出力例と出力内容の意味を次に示します。

出力内容の意味を次に示します。

AGENT

エージェントホスト名を示します。

CUREXECHGNUM

現在のジョブ実行多重度を示します。

EXECUTING

現在実行中のジョブ数を示します。

CHANGEPOINT

「多重度設定開始時刻-多重度設定終了時刻(ジョブ実行多重度)」の形式で，1日のジョブ実行多重度のスケジュールを示します。

出力例2

-aオプションを指定した場合のファイル出力例と出力内容の意味を次に示します。

出力内容の意味を次に示します。

AGENT

エージェントホスト名を示します。

57バイト分出力されます。

CUREXECHG

現在のジョブ実行多重度を示します。

EXECUTING

現在実行中のジョブ数を示します。

出力例3

-nオプションを指定した場合のファイル出力例と出力内容の意味を次に示します。

出力内容の意味を次に示します。

AGENT

エージェントホスト名を示します。

jpqagtunlink

形式

jpqagtunlink
     [-mh マネージャーホスト名]
     {-q キュー名|-ah エージェントホスト名}
     -lh 接続解除エージェントホスト名

機能

キューとエージェントホストの接続を解除します。

実行権限

次に示すJP1権限レベルを与えられたユーザー

JP1_JPQ_Admin権限

引数

-mh マネージャーホスト名

エージェントホストとの接続を解除したいキューが作成されているマネージャーホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，自ホスト名が仮定されます。

-q キュー名

デフォルトキューを除くキューに接続しているエージェントホストとの接続を解除したい場合に，該当するキュー名を指定します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。

-ah エージェントホスト名

デフォルトキューに接続しているエージェントホストとの接続を解除したい場合に，該当するデフォルトキュー作成時にマネージャーホストに登録したエージェントホスト名（デフォルトキュー名）を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

-lh 接続解除エージェントホスト名

接続を解除したいエージェントホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

注意事項

このコマンドは，JP1/NQSEXECおよびJP1/OJE for VOS3との連携には使用できません。

接続していないエージェントホストに対して接続解除すると，エラーになります。

実行中のジョブ（標準ジョブ（PCジョブ，UNIXジョブ，およびQUEUEジョブ），カスタムジョブ，またはアクションジョブ）があるエージェントホストは，接続解除できません。

戻り値

0

正常終了。

1

引数の指定が不適切である。

2

jpqagtunlinkコマンドを実行したホストの内部的要因で，エージェントホストの接続解除に失敗した。

5

初期化に失敗した。

論理ホスト名の定義または環境設定に誤りがある。

6

jpqagtunlinkコマンドを実行したホストでメモリー不足が発生した。

7

jpqagtunlinkコマンドを実行したホストで論理不正が発生した。

100

TCP/IP通信でjpqagtunlinkコマンドを実行したホストからマネージャーホストに接続できない。

TCP/IPが正しく設定されていないため，jpqagtunlinkコマンドを実行したホストからマネージャーホストに接続できない。

マネージャーホスト名に誤りがある。または，マネージャーホストがプロセス停止状態である。

102

jpqagtunlinkコマンドを実行したホストでマネージャーホスト名のIPアドレスの解決に失敗した。

200

マネージャーホストがエージェントホストの接続解除を受け付けない。

マネージャーホストが運用開始処理中，運用停止処理中，運用停止中，または縮退運転中である。

201

指定したキューが使用できない。

指定したキューがない。

指定したデフォルトキューがない。

202

マネージャーホストから応答がない。

203

マネージャーホストの内部的要因で，エージェントホストの接続解除に失敗した。

206

エージェントホストを接続解除する権限がない。

214

マネージャーホストに接続しているエージェントホストがない。

219

マネージャーホストがビジー状態である。

220

マネージャーホストでメモリー不足が発生した。

222

致命的なエラーが発生した。

システムコールでエラーが発生した。

223

マネージャーホストで論理不正が発生した。

224

JP1/AJS3以外のホストに要求した。

226

実行環境が不適切である。

232

エージェントホストに接続していない。

233

実行中のジョブ（標準ジョブ，カスタムジョブ，またはアクションジョブ）がある。

jpqendjobshow

形式

jpqendjobshow
     [-mh マネージャーホスト名]
     [-u 所有者名]
     [-sa 日時]
     [-sp 日時]
     [-rn 出力するジョブ情報の数]
     [-qn]

機能

終了ジョブ情報（ジョブ番号，サブミット先キュー名など）の一覧を標準出力に出力します。

JP1/NQSEXECホスト，およびJP1/OJE for VOS3ホストの終了ジョブ情報も出力できます。

また，AS/400システムの終了ジョブ情報も出力できます。

このコマンドで操作対象となるジョブは次のとおりです。

データベースが標準構成の場合

サブミットジョブ，QUEUEジョブ

データベースが標準構成（ISAMレス構成）の場合

なし

データベースが互換用ISAM構成の場合

PCジョブ（キューレスジョブを除く），UNIXジョブ（キューレスジョブを除く），アクションジョブ，カスタムジョブ，サブミットジョブ，QUEUEジョブ

実行権限

次に示すJP1権限レベルのどれかを与えられたユーザー

JP1_JPQ_Admin権限

JP1_JPQ_Operator権限

JP1_JPQ_User権限（ユーザー自身が所有するジョブだけ操作可）

引数

-mh マネージャーホスト名

ジョブ情報を出力したいジョブをサブミットしたマネージャーホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，自ホスト名が仮定されます。

-u 所有者名

ジョブの所有者名を指定します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。省略した場合，JP1_JPQ_Admin権限またはJP1_JPQ_Operator権限を持つユーザーがこのコマンドを実行しているときはすべてのユーザーが，JP1_JPQ_User権限を持つユーザーが実行しているときは自ユーザーが仮定されます。

-sa 日時

その日時以降に実行が終了したジョブのジョブ情報を出力したい場合に，日時をこのコマンドを実行したホストに設定された日時で指定します。日時は「YYYY/MM/DD.hh:mm:ss」の形式で指定します。指定できる日時は，1980/01/01.00:00:00〜2038/01/18.03:14:07です。省略した場合，最も古いジョブ情報の日時が仮定されます。

YYYY

西暦年を指定します。指定できる値は，1980〜2038（単位：西暦年）です。

MM

月を指定します。指定できる値は，01〜12（単位：月）です。

DD

日を指定します。指定できる値は，01〜31（単位：日）です。

hh

時を指定します。指定できる値は，00〜23（単位：時）です。

mm

分を指定します。指定できる値は，00〜59（単位：分）です。

ss

秒を指定します。指定できる値は，00〜59（単位：秒）です。

-sp 日時

その日時以前に実行が終了したジョブのジョブ情報を出力したい場合に，日時をこのコマンドを実行したホストのローカル日時で指定します。日時は「YYYY/MM/DD.hh:mm:ss」の形式で指定します。指定できる日時は，1980/01/01.00:00:00〜2038/01/18.03:14:07です。省略した場合，最も新しいジョブ情報の日時が仮定されます。

YYYY

西暦年を指定します。指定できる値は，1980〜2038（単位：西暦年）です。

MM

月を指定します。指定できる値は，01〜12（単位：月）です。

DD

日を指定します。指定できる値は，01〜31（単位：日）です。

hh

時を指定します。指定できる値は，00〜23（単位：時）です。

mm

分を指定します。指定できる値は，00〜59（単位：分）です。

ss

秒を指定します。指定できる値は，00〜59（単位：秒）です。

-rn 出力するジョブ情報の数

出力するジョブ情報の数を指定します（-saオプションおよび-spオプションで指定した範囲の終了ジョブ情報について，ジョブ終了日時の新しいジョブ情報から，このオプションで指定した数分のジョブ情報を出力します）。

指定できる値は，0〜4,294,967,295です。省略した場合，0が仮定されます。

なお，0を指定した場合，-mhオプションで指定したマネージャーホスト内のすべてのジョブ情報を出力します。

-qn

ジョブ情報として，ジョブ番号，キュー種別，およびキュー名を出力します。

注意事項

各出力項目に対して，出力できるバイト数が決まっています。出力項目の内容が出力制限値を超えると，内容の末尾は「..」になります（例えば，ジョブ名の出力制限値は26バイトです。ジョブ名が27バイト以上の場合，25バイト以降は「..」になります）。ただし，-qnオプションで出力できるキュー名は，すべての内容が出力されます。

各出力項目に対してすべての内容を出力したい場合は，jpqjobgetコマンドを利用してください。

戻り値

0

正常終了。

1

引数の指定が不適切である。

2

jpqendjobshowコマンドを実行したホストの内部的要因で終了ジョブ情報の出力に失敗した。

5

初期化に失敗した。

論理ホスト名の定義または環境設定に誤りがある。

6

jpqendjobshowコマンドを実行したホストでメモリー不足が発生した。

7

jpqendjobshowコマンドを実行したホストで論理不正が発生した。

100

TCP/IP通信でjpqendjobshowコマンドを実行したホストからマネージャーホストに接続できない。

TCP/IPが正しく設定されていないため，jpqendjobshowコマンドを実行したホストからマネージャーホストに接続できない。

マネージャーホスト名に誤りがある。または，マネージャーホストがプロセス停止状態である。

102

jpqendjobshowコマンドを実行したホストでマネージャーホスト名のIPアドレスの解決に失敗した。

200

マネージャーホストが終了ジョブ情報の出力を受け付けない。

マネージャーホストが運用開始処理中，運用停止処理中，運用停止中，または縮退運転中である。

202

マネージャーホストから応答がない。

203

マネージャーホストの内部的要因で，終了ジョブ情報の出力に失敗した。

206

終了ジョブ情報を出力する権限がない。

207

指定したジョブがない。

指定したジョブがデータベース上にない。

指定した終了ジョブ情報は削除済みである。

指定したユーザーのジョブにアクセスできないため，終了ジョブ情報を出力できない。

219

マネージャーホストがビジー状態である。

222

致命的なエラーが発生した。

システムコールでエラーが発生した。

223

マネージャーホストで論理不正が発生した。

224

サポートしていないホストに終了ジョブ情報の出力を依頼した。

226

実行環境が不適切である。

出力例1

-qnオプションを指定した場合のファイル出力例と出力内容の意味を次に示します。

出力内容の意味を次に示します。

JOBID

ジョブ番号を示します。

T

キュー種別を示します。

q：キュー

a：エージェントホスト

QUEUE

キュー名（または，エージェントホスト名）を示します。

出力例2

-qnオプションを指定しなかった場合のファイル出力例と出力内容の意味を次に示します。

出力内容の意味を次に示します。

JOBID

ジョブ番号を示します。

JOBNAME

ジョブ名を示します。

26バイト分出力されます。

QUEUEジョブまたはjpqjobsubコマンドでジョブ名を指定している場合はそのジョブ名を設定し，省略した場合は実行ファイル名を設定します。

また，ジョブネットでPCジョブを定義した場合は，実行ファイル名を設定します。ジョブネットでUNIXジョブを定義した場合は，スクリプトファイル名を設定します。スクリプトファイル名を省略してコマンド文で指定した場合は，ジョブ名に「script_job」を設定します。

アクションジョブの場合は，各アクションジョブで実行する固定の実行ファイル名をジョブ名として設定します。なお，実行ファイル名の場合，パス情報を除いたファイル名部分の先頭から63バイト分までの文字列をジョブ名として設定し，そのうち先頭から26バイト分までを表示します。

T

キュー種別を示します。

q：キュー

a：エージェントホスト

QUEUE

キュー名（または，エージェントホスト名）を示します。

27バイト分出力されます。

EXITCODE

終了コード（符号を含む）を示します。

jpqexport

形式

jpqexport
     -dt {isam}
     -co ファイル名
     [-mh 論理ホスト名]
     [-dp データベース格納ディレクトリ名]

機能

現時点でのジョブ実行環境（ジョブ実行エージェント，キュー，および排他実行リソース）をファイルに出力します。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

引数

-dt {isam}

ジョブ実行環境のデータベースの種類を指定します。

isam

ISAMを利用したデータベース

-co ファイル名

ジョブ実行環境を出力するファイル名を，絶対パスで指定します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

-mh 論理ホスト名

論理ホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，物理ホスト名が仮定されます。

このオプションは，最初に指定してください。

-dp データベース格納ディレクトリ名

ジョブ実行環境のデータベースであるISAMファイルを格納しているディレクトリ名を指定します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

省略した場合，環境設定時にジョブ実行環境のデータベース格納ディレクトリとして定義したディレクトリ名が仮定されます。

注意事項

ジョブ実行環境を出力するファイルは，情報の上書きができません。ジョブ実行環境をファイルに出力する前には，必ず作成済みのファイルを削除または退避しておいてください。

ジョブ実行環境のファイルへの出力処理は，ジョブ実行環境によっては，数十分掛かる場合があります。

-mhオプションを省略した場合，環境変数JP1_HOSTNAMEは参照しません。論理ホストで運用している場合は，-mhオプションは省略しないでください。

このコマンドとjajs_maintain -m managerを同時に実行しないでください。

戻り値

0

正常終了。

1

引数の指定が不適切である。

130

指定したファイル，またはパスがない。

131

指定したファイルは作成済みである。

133

指定したファイルへのアクセス権限がない。

135

データベースがない。または，システム資源が不足している。

137

データベース格納ディレクトリがない。

138

データベースへのアクセス権限がない。

140

ジョブ実行環境を出力する権限（Administrators権限（Windowsの場合），またはスーパーユーザー権限（UNIXの場合））がない。

141

環境設定が不適切である。または，論理ホスト名が不適切である。

145

メモリーが不足している。

146

ディスクの空き領域が不足している。

147

内部的要因エラーが発生した。

149

データベースのサイズが2ギガバイトを超えているため処理が行えない。

150

データベースへ接続できない。

jpqimport

形式

jpqimport
     -dt {isam}
     -ci サブミットジョブ実行環境構成定義ファイル名
     [-mh 論理ホスト名]
     [-dp データベース格納ディレクトリ名]

機能

サブミットジョブ実行環境構成定義ファイル（jpqsetup.conf）使用して，ジョブ実行環境（ジョブ実行エージェント，キュー，および排他実行リソース）を一括定義します。

他ホストのエージェントでジョブを実行する場合は，ジョブ実行環境のジョブ実行エージェントを定義する必要があります。

また，次の場合は，キューを作成する必要があります。

目的別にキューを作成し，クライアントからのジョブの登録（サブミット）を受け付ける場合

ジョブを分散実行する場合

JP1/NQSEXECおよびJP1/OJE for VOS3からのジョブを受け付ける場合

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

引数

-dt {isam}

ジョブ実行環境のデータベースの種類を指定します。

isam

ISAMを利用したデータベース

-ci サブミットジョブ実行環境構成定義ファイル名

使用するサブミットジョブ実行環境構成定義ファイル名（jpqsetup.conf）を指定します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

サブミットジョブ実行環境構成定義ファイルの定義方法については，後述の「サブミットジョブ実行環境構成定義ファイル（jpqsetup.conf）の定義方法」を参照してください。

-mh 論理ホスト名

論理ホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，物理ホスト名が仮定されます。

このオプションは，最初に指定してください。

-dp データベース格納ディレクトリ名

ジョブ実行環境のデータベースである，ISAMファイルを格納するディレクトリ名を指定します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

省略した場合，環境設定時にジョブ実行環境のデータベース格納ディレクトリとして定義したディレクトリ名が仮定されます。

注意事項

このコマンドで一括定義したジョブ実行環境は，次に示すジョブで使用します。

標準構成の場合

QUEUEジョブ，サブミットジョブ

互換用ISAM構成の場合

エージェント定義：

　UNIXジョブ，PCジョブ，アクションジョブ，

　カスタムジョブ，サブミットジョブ，イベントジョブ

キュー定義：

　QUEUEジョブ，サブミットジョブ

排他実行リソース定義：

　サブミットジョブ

なお，キューレスジョブではジョブ実行環境の定義は使用しません。

このコマンドでサブミットジョブ実行環境を一括定義する場合，情報の上書きができません。サブミットジョブ実行環境のデータベースを再作成する前には，必ずJP1/AJS3を停止し，作成済みのデータベースを削除または退避してください。削除するファイルは，-dpオプションに指定するディレクトリ以下すべて（環境設定時に指定したジョブ実行環境のデータベース格納ディレクトリ以下すべて）です。

Windowsの場合はエクスプローラなどで削除してください。

UNIXの場合はrmコマンドで削除してください。

-ciオプションに指定するファイル内で使用する文字コード※は，JP1/AJS3の運用時に使用する文字コードと同じ文字コードを使用してください。

注※

環境設定パラメーターAJSCHARCODEで指定した文字コード。

-dpオプションでデータベース格納ディレクトリ名を指定した場合は，指定したディレクトリ名を環境設定時にも指定する必要があります。

環境設定パラメーターDatabasePathに指定します。

同じ論理ホスト上のJP1/AJS3が起動している間にこのコマンドを実行すると，エラーになります。

ジョブ実行環境の一括定義の処理は，サブミットジョブ実行環境構成定義ファイルの内容によっては，数十分掛かる場合があります。

ジョブ実行環境を再作成するとき，残っているジョブの標準出力・標準エラー出力ファイルを削除します。ジョブを大量に実行したあとに，ジョブ実行環境を再作成するとこれらのファイルを削除するためにコマンドの実行時間が長くなる場合があります。

コマンドを使ってジョブ実行エージェント・キュー・排他実行リソースを追加したり，削除したりし，かつ，共通定義情報でエージェント，キュー，排他実行リソースの最大定義数を小さくした場合，jpqexportコマンドで出力したサブミットジョブ実行環境構成定義ファイルを使用しても，jpqimportコマンドでジョブ実行環境を一括定義できないおそれがあります。例えば，共通定義情報のエージェントの最大定義数を30に設定した環境では，エージェントIDが100のエージェントをサブミットジョブ実行環境構成定義ファイルに定義してjpqimportコマンドを実行すると，jpqimportコマンドはエラーになります。

この場合，サブミットジョブ実行環境構成定義ファイルに定義されているエージェントID，キューID，排他実行リソースIDが，環境設定時に指定した最大定義数以下になるように，サブミットジョブ実行環境構成定義ファイルの記述を修正してください。その後，jpqimportコマンドを再実行してください。

「#」を行頭に記載することで，その行はコメントとして扱われます。「#」は必ず行頭に記載してください。パラメーターのあとに記載するとエラーとなります。

-mhオプションを省略した場合，環境変数JP1_HOSTNAMEは参照しません。論理ホストで運用している場合は，-mhオプションは省略しないでください。

戻り値

0

正常終了。

1

引数の指定が不適切である。

130

サブミットジョブ実行環境構成定義ファイル，またはパスがない。

132

サブミットジョブ実行環境構成定義ファイルの記述内容が不適切である。

133

サブミットジョブ実行環境構成定義ファイルへのアクセス権限がない。

135

システム資源が不足しているため，データベースを作成できない。

136

データベースがすでに作成されている。

137

データベース格納ディレクトリがない。

138

データベースへのアクセス権限がない。

140

ジョブ実行環境を一括定義する権限（Administrators権限（Windowsの場合），またはスーパーユーザー権限（UNIXの場合））がない。

141

環境設定が不適切である。または，論理ホスト名が不適切である。

142

同じ論理ホスト上のマネージャーホストが起動している。

145

メモリーが不足している。

146

ディスクの空き領域が不足している。

147

内部的要因エラーが発生した。

149

データベースのサイズが2ギガバイトを超えているため処理が行えない。

150

データベースへ接続できない。

151

RDAREA不正，もしくはRDAREAがない。

153

コマンドを実行できる状態でない。

補足事項

ジョブ実行エージェント，キューおよび排他実行リソースを追加および削除するなど，ジョブ実行環境の構成定義を変更したい場合は，次に示すどちらかの方法で対応してください。

JP1/AJS3サービスを停止してから，このコマンドを使ってジョブ実行環境のデータベースを再作成する。ジョブをリモート実行していた場合は，リモートホストのJP1/AJS3サービスも停止する。

ジョブの運用を停止しないで，次に示すコマンドを使ってジョブ実行環境の構成定義を変更する。

jpqagtadd：エージェントの追加

jpqagtdel：エージェントの削除

jpqagtalt：エージェントの属性変更

jpqagtlink：キューとエージェントの接続・接続先エージェントの優先順位変更

jpqagtunlink：キューとエージェントの接続解除

jpqqueadd：キューの追加

jpqquedel：キューの削除

jpqquealt：キューの属性変更

jpqqueopen：キューのオープン

jpqqueclose：キューのクローズ

jpqresadd：排他実行リソースの追加

jpqresdel：排他実行リソースの削除

エイリアス名を使用してエージェントを作成すると，1台のマネージャーホスト上に複数のエージェントを作成できます。その際は，エイリアス名でアドレス解決（pingコマンドが正常に終了）できることを確認してください。

サブミットジョブ実行環境構成定義ファイル（jpqsetup.conf）の定義方法

サブミットジョブ実行環境構成定義ファイルには，次に示す3種類の情報を定義します。

エージェント定義

キュー定義

排他実行リソース定義

次に，各情報の定義方法を説明します。

エージェント定義

形式

$agent $エージェントID {エージェントホスト名|$system}
[exec_jobs 多重度設定開始時刻 多重度設定終了時刻
     ジョブ実行多重度]...
def_queue $デフォルトキューのID
[max_jobs キュー内のジョブ数の最大値]
[warn_jobs キュー内のジョブ数の警告値]
[queue_ent {open|close}]
[queue_exit {open|close}]
[connect $エージェントID 優先順位]...
$end

引数

$agent $エージェントID {エージェントホスト名|$system}

ジョブ実行エージェントホスト名を指定します。

$agent：固定

$エージェントID：「$an（nはマネージャーホスト内でユニークな値，0以外の値）」の形式で指定する。nは，環境設定時に指定したエージェント定義数以下の値を指定する（例えば，エージェント定義数を256とした場合，nには256以下の値を指定する。257以上の値を指定すると，エラーになる）。

エージェントホスト名：255バイト以内の文字列

$system：マネージャーホスト上のジョブ実行エージェント

exec_jobs 多重度設定開始時刻 多重度設定終了時刻 ジョブ実行多重度

ジョブ実行多重度を指定します。省略した場合，1日のジョブ実行多重度に0が仮定されます。

ジョブ実行多重度を指定すると，このエージェントホストで同時に実行できるジョブ数を制限できます。同時実行数が制限されるジョブは，標準ジョブ（UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ），アクションジョブ，およびカスタムジョブです。同時に実行しようとしたジョブ数が実行多重度に達した場合，実行多重度を超えた分のジョブは，実行中のジョブが終了するまでキューイング（実行待ち）の状態になります。

ジョブ実行多重度が0の場合，ジョブは実行できません。ジョブを実行する場合は1以上を指定してください。

多重度設定開始時刻：「hhmm」の形式で指定する。hhに指定できる値は，00〜23（単位：時）。mmに指定できる値は，00，または30（単位：分）。

多重度設定終了時刻：「hhmm」の形式で指定する。hhに指定できる値は，00〜23（単位：時）。mmに指定できる値は，00，または30（単位：分）。

ジョブ実行多重度：0〜4,294,967,295の値

def_queue $デフォルトキューのID

デフォルトキューのIDを指定します。

デフォルトキューとは，エージェントホスト名を指定してジョブを実行する場合に必要なキューです。ジョブをサブミットする際，ジョブのサブミット先や実行先としてエージェントホスト名を指定すると，ジョブはそのエージェントホストのデフォルトキューにサブミットされます。

$デフォルトキューのID：デフォルトキューのIDを，「$qn（nは，デフォルトキューのIDおよびデフォルトキュー以外のキューのIDを合わせてマネージャーホスト内でユニークな値，0以外の値）」の形式で指定する。nは，環境設定値のキュー定義数以下の値を指定する（例えば，キュー定義数を256とした場合，nには256以下の値を指定する。257以上の値を指定すると，エラーになる）。

max_jobs キュー内のジョブ数の最大値

デフォルトキューにためておけるジョブ数の最大値を指定します。省略した場合，4,294,967,295が仮定されます。ただし，この設定にかかわらず，システム内の最大ジョブ数と同数のジョブがキュー中に残っていると，サブミットに失敗します。

この設定は，実際に実行中になったジョブも含みます。ジョブ数は，jpqqueshowコマンドの-qオプションで表示される「QUEUING」と「EXECUTING」の両方を合わせた値です。

キュー内のジョブ数の最大値：1〜4,294,967,295の値

warn_jobs キュー内のジョブ数の警告値

デフォルトキュー内のジョブ数が，デフォルトキューにためておけるジョブ数の最大値に近づいたことを知らせる警告値を指定します。省略した場合，4,294,967,295が仮定されます。この設定（省略時の仮定値を含む）は，デフォルトキュー内のジョブ数を対象としており，実際に実行中になったジョブも含みます。jpqqueshowコマンドの-ahオプションで確認すると「QUEUING」「EXECUTING」の両方を合わせたジョブ数になります。

ジョブ数が警告値に達すると，警告メッセージKAVU4516-Wが統合トレースログに出力されます。

キュー内のジョブ数の警告値：キュー内のジョブ数の最大値以下で，1〜4,294,967,295の値

queue_ent {open|close}

デフォルトキューの，ジョブの受付口の状態を指定します。受付口が閉じている場合，デフォルトキューにジョブを投入できません。省略した場合，openが仮定されます。

open：受付口を開く。

close：受付口を閉じる。

queue_exit {open|close}

デフォルトキューの，ジョブの取出口の状態を指定します。取出口が閉じている場合，デフォルトキューでジョブを実行できません。ジョブはデフォルトキューにたまります。省略した場合，openが仮定されます。

open：取出口を開く。

close：取出口を閉じる。

connect $エージェントID 優先順位

デフォルトキューに接続するエージェントホストのIDを指定します。エージェントIDは複数指定できます。省略した場合，エージェントホスト名を指定したジョブは実行できません。

$エージェントID：接続するエージェントホストのIDを，「$an」の形式で指定する。

優先順位：1〜16の値（優先順位がいちばん低いのが1，いちばん高いのが16）。優先順位が高いほど，ジョブが優先的に実行される。

$end

エージェント情報の終端を指定します。

$end：固定

記述例

$agent $a1 $system
exec_jobs 0000 0730 10
exec_jobs 0730 2000 1
exec_jobs 2000 0000 5
def_queue $q1
max_jobs 10
warn_jobs 5
queue_ent open
queue_exit open
connect $a1 1
$end

$agent $a2 agent1
exec_jobs 0000 0000 10
def_queue $q2
max_jobs 10
warn_jobs 5
queue_ent open
queue_exit open
connect $a1 1
connect $a2 2
$end

キュー定義

形式

$queue $キューID キュー名
[max_jobs キュー内のジョブ数の最大値]
[warn_jobs キュー内のジョブ数の警告値]
[queue_ent {open|close}]
[queue_exit {open|close}]
[connect $エージェントID 優先順位]...
$end

引数

$queue $キューID キュー名

キュー名を指定します。

エージェント名は大文字・小文字が区別されませんが，キュー名は大文字・小文字が区別されるので注意してください。

$queue：固定

$キューID：「$qn（nは，デフォルトキューのIDおよびデフォルトキュー以外のキューのIDを合わせてマネージャーホスト内でユニークな値，0以外の値）」の形式で指定する。nは，環境設定時に指定したキュー定義数以下の値を指定する（例えば，キュー定義数を256とした場合，nには256以下の値を指定する。257以上の値を指定すると，エラーになる）。

キュー名：63バイト以内の文字列

max_jobs キュー内のジョブ数の最大値

キューにためておけるジョブ数の最大値を指定します。省略した場合，4,294,967,295が仮定されます。ただし，この設定にかかわらず，システム内の最大ジョブ数と同数のジョブがキュー中に残っていると，サブミットに失敗します。

この設定は，実際に実行中になったジョブも含みます。ジョブ数は，jpqqueshowコマンドの-qオプションで表示される「QUEUING」と「EXECUTING」の両方を合わせた値です。

キュー内のジョブ数の最大値：1〜4,294,967,295の値

warn_jobs キュー内のジョブ数の警告値

キュー内のジョブ数が，キューにためておけるジョブ数の最大値に近づいたことを知らせる警告値を指定します。省略した場合，4,294,967,295が仮定されます。

この設定は，実際に実行中になったジョブも含みます。ジョブ数は，jpqqueshowコマンドの-qオプションで表示される「QUEUING」と「EXECUTING」の両方を合わせた値です。

ジョブ数が警告値に達すると，警告メッセージKAVU4516-Wが統合トレースログに出力されます。

キュー内のジョブ数の警告値：キュー内のジョブ数の最大値以下で，1〜4,294,967,295の値

queue_ent {open|close}

キューの，ジョブの受付口の状態を指定します。受付口が閉じている場合，キューにジョブを投入できません。省略した場合，openが仮定されます。

open：受付口を開く。

close：受付口を閉じる。

queue_exit {open|close}

キューの，ジョブの取出口の状態を指定します。取出口が閉じている場合，キューでジョブを実行できません。ジョブはキューにたまります。省略した場合，openが仮定されます。

open：取出口を開く。

close：取出口を閉じる。

connect $エージェントID 優先順位

キューに接続するエージェントホストのIDを指定します。エージェントIDは複数指定できます。省略した場合，キュー名を指定したジョブは実行できません。

$エージェントID：接続するエージェントホストのIDを，「$an」の形式で指定する。

優先順位：1〜16の値（優先順位がいちばん低いのが1，いちばん高いのが16）。優先順位が高いほど，ジョブが優先的に実行される。

$end

キュー情報の終端を指定します。

$end：固定

記述例

$queue $q3 queue1
max_jobs 10
warn_jobs 5
queue_ent open
queue_exit close
connect $a1 1
connect $a2 2
$end

排他実行リソース定義

形式

$res $排他実行リソースID 排他実行リソース名
$end

引数

$res $排他実行リソースID 排他実行リソース名

排他実行リソース名を指定します。

$res：固定

$排他実行リソースID：「$rn（nはマネージャーホスト内でユニークな値，0以外の値）」の形式で指定する。nは，環境設定時に指定した排他実行リソース定義数以下の値を指定する（例えば，排他実行リソース定義数を256とした場合，nには256以下の値を指定する。257以上の値を指定すると，エラーになる）。

排他実行リソース名：63バイト以内の文字列

$end

排他実行リソース情報の終端を指定します。

$end：固定

記述例

$res $r1 DAT_System
$end

$res $r2 Temp_File01
$end

jpqjobalt

形式

jpqjobalt
     [-mh マネージャーホスト名]
     {-q キュー名|-ah エージェントホスト名}
     {-h|-hr}
     -j ジョブ番号

機能

ジョブを保留または保留解除します。

JP1/NQSEXECホストのジョブも保留または保留解除できます。JP1/NQSEXECホストのジョブを保留・保留解除する場合は，ユーザー自身が所有するジョブだけを操作できます。

このコマンドで操作対象となるジョブは次のとおりです。

データベースが標準構成の場合

サブミットジョブ，QUEUEジョブ

データベースが標準構成（ISAMレス構成）の場合

なし

データベースが互換用ISAM構成の場合

PCジョブ（キューレスジョブを除く），UNIXジョブ（キューレスジョブを除く），アクションジョブ，カスタムジョブ，サブミットジョブ，QUEUEジョブ

実行権限

次に示すJP1権限レベルのどれかを与えられたユーザー

JP1_JPQ_Admin権限

JP1_JPQ_Operator権限

JP1_JPQ_User権限（ユーザー自身が所有するジョブだけ操作可）

引数

-mh マネージャーホスト名

保留または保留解除したいジョブをサブミットしたマネージャーホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，自ホスト名が仮定されます。

-q キュー名

保留または保留解除したいジョブをサブミットしたキュー名を指定します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。

-ah エージェントホスト名

保留または保留解除したいジョブをサブミットしたエージェントホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

このオプションは，JP1/NQSEXECとの連携時には指定できません。

-h

ジョブを保留します。

-hr

ジョブの保留を解除します。

-j ジョブ番号

保留または保留解除したいジョブのジョブ番号を指定します。

ジョブ番号は，jpqjobshowコマンドで確認できます。

なお，ジョブ番号は，1〜999999の範囲で指定してください。

注意事項

このコマンドは，JP1/OJE for VOS3との連携には使用できません。

戻り値

0

正常終了。

1

引数の指定が不適切である。

2

保留または保留解除依頼側の内部的要因で，ジョブの保留または保留解除に失敗した。

5

初期化に失敗した。

論理ホスト名の定義または環境設定に誤りがある。

6

保留または保留解除依頼側でメモリー不足が発生した。

7

保留または保留解除依頼側で論理不正が発生した。

100

TCP/IP通信でマネージャーホストに接続できない。

TCP/IPが正しく設定されていないため，マネージャーホストに接続できない。

マネージャーホスト名に誤りがある。または，マネージャーホストがプロセス停止状態である。

102

マネージャーホスト名によるIPアドレスの解決に失敗した。

200

マネージャーホストがジョブの保留または保留解除を受け付けない。

マネージャーホストが運用開始処理中，運用停止処理中，運用停止中，または縮退運転中である。

201

指定したキューが使用できない。

指定したキューがない。

202

マネージャーホストから応答がない。

203

マネージャーホストの内部的要因で，ジョブの保留または保留解除に失敗した。

206

ジョブを保留または保留解除する権限がない。

207

保留または保留解除するジョブがない。

指定したジョブがデータベース上にない。

指定したジョブの実行はすでに終了している。

208

指定したジョブの実行はすでに開始している。

219

マネージャーホストがビジー状態である。

220

マネージャーホスト側でメモリー不足が発生した。

222

致命的なエラーが発生した。

システムコールでエラーが発生した。

223

マネージャーホスト側で論理不正が発生した。

224

サポートしていないホストにジョブの保留または保留解除を依頼した。

226

実行環境が不適切である。

補足事項

保留状態のジョブに-hオプションを指定した場合も，実行待ちおよび時間待ち状態のジョブに-hrオプションを指定した場合も，コマンドは正常終了します。ただし，ジョブの状態は変更されません。

jpqjobcan

形式

jpqjobcan
     [-mh マネージャーホスト名]
     {-q キュー名|-ah エージェントホスト名}
     -j ジョブ番号
     [-em]

機能

ジョブが実行待ち，保留，時間待ち状態の場合は，ジョブの実行をキャンセルします。

ジョブが実行中の場合は，ジョブの実行を強制終了します。

UNIXで実行しているジョブに対しては，SIGKILLを発行するので，シグナルを捕捉するようなアプリケーションでも強制終了できます。

JP1/NQSEXECホスト，およびJP1/OJE for VOS3ホストのジョブをキャンセルまたは強制終了できます。JP1/NQSEXECホスト，およびJP1/OJE for VOS3ホストのジョブをキャンセルまたは強制終了する場合は，ユーザー自身が所有するジョブだけを操作できます。

また，AS/400システムのジョブもキャンセルまたは強制終了できます。AS/400システムに対して指定できるのは，-mh，-q，-jオプションだけです。

このコマンドで操作対象となるジョブは次のとおりです。

データベースが標準構成の場合

サブミットジョブ，QUEUEジョブ

PCジョブ，UNIXジョブ，アクションジョブ，カスタムジョブを強制終了したい場合は，ajskillコマンドを使用してください。

データベースが標準構成（ISAMレス構成）の場合

なし

データベースが互換用ISAM構成の場合

PCジョブ（キューレスジョブを除く），UNIXジョブ（キューレスジョブを除く），アクションジョブ，カスタムジョブ，サブミットジョブ，QUEUEジョブ

実行権限

次に示すJP1権限レベルのどれかを与えられたユーザー

JP1_JPQ_Admin権限

JP1_JPQ_Operator権限

JP1_JPQ_User権限（ユーザー自身が所有するジョブだけ操作可）

ただし，-emオプションを指定する場合は次の権限が必要です（JP1_JPQ_Admin権限，JP1_JPQ_Operator権限，JP1_JPQ_User権限は必要ありません）。

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

引数

-mh マネージャーホスト名

キャンセルまたは強制終了したいジョブをサブミットしたマネージャーホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，自ホスト名が仮定されます。

-emオプションと同時に指定する場合，指定できるホスト名は，ローカルホスト名またはローカルホスト上の論理ホスト名だけです。それ以外の値が指定された場合はエラー（エラーコード25）となります。また，この場合，-mhオプションにエイリアスホスト名を指定することはできません。

-q キュー名

キャンセルまたは強制終了したいジョブをサブミットしたキュー名を指定します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。

-ah エージェントホスト名

キャンセルまたは強制終了したいジョブをサブミットしたエージェントホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

このオプションは，JP1/NQSEXECおよびJP1/OJE for VOS3との連携時には指定できません。

-j ジョブ番号

キャンセルまたは強制終了したいジョブのジョブ番号を指定します。

ジョブ番号は，jpqjobshowコマンドで確認できます。

なお，ジョブ番号は，1〜999999の範囲で指定してください。

-em

緊急実行時に指定します。

このオプションを指定すると，通常とは異なる通信経路に対して要求するため，障害時などに緊急で実行できるようになります。

なお，このオプションを指定する場合，マネージャーホスト名にIPアドレスは指定できません。

注意事項

-emオプションは，エージェント障害から復旧する目的でだけ指定してください。常に-emオプションを指定して運用する場合，障害発生時に対応できなくなるおそれがあります。

戻り値

0

正常終了。

1

引数の指定が不適切である。

2

キャンセルまたは強制終了依頼側の内部的要因で，ジョブのキャンセルまたは強制終了に失敗した。

5

初期化に失敗した。

論理ホスト名の定義または環境設定に誤りがある。

6

キャンセルまたは強制終了依頼側でメモリー不足が発生した。

7

キャンセルまたは強制終了依頼側で論理不正が発生した。

25

マネージャーホスト名の指定にローカルホスト名および論理ホスト名以外を指定した。

100

TCP/IP通信でマネージャーホストに接続できない。

TCP/IPが正しく設定されていないため，マネージャーホストに接続できない。

マネージャーホスト名に誤りがある。または，マネージャーホストがプロセス停止状態である。

102

マネージャーホスト名によるIPアドレスの解決に失敗した。

200

マネージャーホストがジョブのキャンセルまたは強制終了を受け付けない。

マネージャーホストが，運用開始処理中，運用停止処理中，運用停止中，または縮退運転中である。

201

指定したキューが使用できない。

指定したキューがない。

202

マネージャーホストから応答がない。

203

マネージャーホスト側の内部的要因で，ジョブのキャンセルまたは強制終了に失敗した。

206

ジョブをキャンセルまたは強制終了する権限がない。

207

キャンセルまたは強制終了するジョブがない。

指定したジョブがデータベース上にない。

指定したジョブの実行はすでに終了している。

219

マネージャーホストがビジー状態である。

220

マネージャーホスト側でメモリー不足が発生した。

221

JP1/OJE for VOS3のユーザー情報が不適切である。

222

致命的なエラーが発生した。

システムコールでエラーが発生した。

223

マネージャーホスト側で論理不正が発生した。

224

サポートしていないホストにジョブのキャンセルまたは強制終了を依頼した。

226

実行環境が不適切である。

230

ジョブの強制終了を実行したが，エージェントホストでのジョブの強制終了に失敗した。ジョブが終了しているかどうかわからない（ただし，jpqjobgetコマンドでジョブ情報を参照すると，「END」となる）。

jpqjobdel

形式

jpqjobdel
     [-mh マネージャーホスト名]
     -j ジョブ番号

機能

データベースから終了ジョブ情報を削除します。

このコマンドで操作対象となるジョブは次のとおりです。

データベースが標準構成の場合

サブミットジョブ，QUEUEジョブ

データベースが標準構成（ISAMレス構成）の場合

なし

データベースが互換用ISAM構成の場合

PCジョブ（キューレスジョブを除く），UNIXジョブ（キューレスジョブを除く），アクションジョブ，カスタムジョブ，サブミットジョブ，QUEUEジョブ

実行権限

次に示すJP1権限レベルのどちらかを与えられたユーザー

JP1_JPQ_Admin権限

JP1_JPQ_Operator権限

引数

-mh マネージャーホスト名

終了ジョブ情報を削除したいジョブをサブミットしたマネージャーホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，自ホスト名が仮定されます。

-j ジョブ番号

終了ジョブ情報を削除したいジョブのジョブ番号を指定します。

ジョブ番号は，jpqendjobshowコマンドで確認できます。

なお，ジョブ番号は，1〜999999の範囲で指定してください。

注意事項

このコマンドは，JP1/NQSEXECおよびJP1/OJE for VOS3との連携には使用できません。

戻り値

0

正常終了。

1

引数の指定が不適切である。

2

終了ジョブ情報の削除依頼側の内部的要因で，終了ジョブ情報の削除に失敗した。

5

初期化に失敗した。

論理ホスト名の定義または環境設定に誤りがある。

6

終了ジョブ情報の削除依頼側でメモリー不足が発生した。

7

終了ジョブ情報の削除依頼側で論理不正が発生した。

100

TCP/IP通信でマネージャーホストに接続できない。

TCP/IPが正しく設定されていないため，マネージャーホストに接続できない。

マネージャーホスト名に誤りがある。または，マネージャーホストがプロセス停止状態である。

102

マネージャーホスト名によるIPアドレスの解決に失敗した。

200

マネージャーホストが終了ジョブ情報の削除を受け付けない。

マネージャーホストが運用開始処理中，運用停止処理中，運用停止中，または縮退運転中である。

202

マネージャーホストから応答がない。

203

マネージャーホスト側の内部的要因で，終了ジョブ情報の削除に失敗した。

206

終了ジョブ情報を削除する権限がない。

207

削除するジョブ情報がない。

指定した終了ジョブ情報がデータベース上にない。

208

指定したジョブの実行がまだ終了していない。

219

マネージャーホストがビジー状態である。

220

マネージャーホスト側でメモリー不足が発生した。

222

致命的なエラーが発生した。

システムコールでエラーが発生した。

223

マネージャーホスト側で論理不正が発生した。

224

JP1/AJS3以外のホストに要求した。

226

実行環境が不適切である。

jpqjobget

形式

jpqjobget
     [-mh マネージャーホスト名]
     [{-q キュー名|-ah エージェントホスト名}]
     -j ジョブ番号
     [-oso 標準出力ファイル名]
     [-ose 標準エラー出力ファイル名]
     [-di]
     [-cc]
     [-ea]

機能

特定のジョブのジョブ情報を標準出力ファイルに出力します。

JP1/NQSEXECホスト，およびJP1/OJE for VOS3ホストのジョブ情報も出力できます。JP1/NQSEXECホスト，およびJP1/OJE for VOS3ホストのジョブ情報を出力する場合は，ユーザー自身が所有するジョブだけを操作できます。

また，AS/400システムのジョブ情報も標準出力ファイルに出力します。AS/400システムに対して指定できるのは，-mh，-q，-jオプションだけです。

このコマンドで操作対象となるジョブは次のとおりです。

データベースが標準構成の場合

サブミットジョブ，QUEUEジョブ

データベースが標準構成（ISAMレス構成）の場合

なし

データベースが互換用ISAM構成の場合

PCジョブ（キューレスジョブを除く），UNIXジョブ（キューレスジョブを除く），アクションジョブ，カスタムジョブ，サブミットジョブ，QUEUEジョブ

実行権限

次に示すJP1権限レベルのどれかを与えられたユーザー

JP1_JPQ_Admin権限

JP1_JPQ_Operator権限

JP1_JPQ_User権限（ユーザー自身が所有するジョブだけ操作可）

引数

-mh マネージャーホスト名

ジョブ情報を出力したいジョブをサブミットしたマネージャーホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，自ホスト名が仮定されます。

-q キュー名

ジョブ情報を出力したいジョブをサブミットしたキュー名を指定します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。

-ah エージェントホスト名

ジョブ情報を出力したいジョブをサブミットしたエージェントホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

このオプションは，JP1/NQSEXECおよびJP1/OJE for VOS3との連携時には指定できません。

-j ジョブ番号

ジョブ情報を出力したいジョブのジョブ番号を指定します。

なお，ジョブ番号は，1〜999999の範囲で指定してください。

-oso 標準出力ファイル名

-jオプションに指定したジョブを実行したときに出力された，標準出力ファイルのデータを取得するためのファイル名を指定します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

このオプションは，JP1/NQSEXEC 06-00以前との連携時には指定できません。

-ose 標準エラー出力ファイル名

-jオプションに指定したジョブを実行したときに出力された，標準エラー出力ファイルのデータを取得するためのファイル名を指定します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

このオプションは，JP1/NQSEXEC 06-00以前との連携時には指定できません。

-di

-jオプションに指定したジョブの詳細情報を出力します。

-cc

-jオプションに指定したジョブを実行したエージェントが使用している文字コードを出力します。

-ea

-jオプションに指定したジョブの実行先のエージェントホスト名を出力します。

注意事項

ジョブの実行によって標準出力ファイルや標準エラー出力ファイルが移動されたり削除されたりした場合，標準出力ファイルや標準エラー出力ファイルの情報は取得できません。

ジョブ登録時の転送ファイルや，ジョブ情報取得時に取得する結果ファイルとして数メガバイトのファイルを転送すると，転送に失敗したり時間が掛かったりする場合があります。

戻り値

0

正常終了。

1

引数の指定が不適切である。

2

ジョブ情報の出力依頼側の内部的要因で，ジョブ情報の出力に失敗した。

5

初期化に失敗した。

論理ホスト名の定義または環境設定に誤りがある。

6

ジョブ情報の出力依頼側でメモリー不足が発生した。

7

ジョブ情報の出力依頼側で論理不正が発生した。

13

標準出力ファイル，標準エラー出力ファイルのデータを取得するファイルのファイルパスがないため，ファイルを作成できない。

14

標準出力ファイル，標準エラー出力ファイルのデータを取得するファイルへのアクセス権がないため，ファイルを作成できない。

15

ディスクに空き容量が不足しているため，標準出力ファイル，標準エラー出力ファイルのデータをファイルに書き込めない。

16

標準出力ファイル，標準エラー出力ファイルのデータを取得するファイルが他プロセスで使用されているため，ファイルを開けない。

17

戻り値13，14，15，16以外の要因で，標準出力ファイル，標準エラー出力ファイルのデータを取得するファイルを作成できない。

18

戻り値13，14，15，16以外の要因で，標準出力ファイル，標準エラー出力ファイルの書き込みに失敗した。

19

マネージャーホストから標準出力ファイル，標準エラー出力ファイルのデータを取得できなかったため，ファイルを作成できない。

100

TCP/IP通信でマネージャーホストに接続できない。

TCP/IPが正しく設定されていないため，マネージャーホストに接続できない。

マネージャーホスト名に誤りがある。または，マネージャーホストがプロセス停止状態である。

102

マネージャーホスト名によるIPアドレスの解決に失敗した。

200

マネージャーホストがジョブ情報の出力を受け付けない。

マネージャーホストが運用開始処理中，運用停止処理中，運用停止中，または縮退運転中である。

201

指定したキューが使用できない。

指定したキューがない。

202

マネージャーホストから応答がない。

203

マネージャーホスト側の内部的要因で，ジョブ情報の出力に失敗した。

206

ジョブ情報を出力する権限がない。

207

指定したジョブがない。

指定したジョブがデータベース上にない。

指定したジョブのジョブ情報は削除済みである。

219

マネージャーホストがビジー状態である。

220

マネージャーホスト側でメモリー不足が発生した。

222

致命的なエラーが発生した。

システムコールでエラーが発生した。

223

マネージャーホスト側で論理不正が発生した。

224

サポートしていないホストにジョブ情報の出力を依頼した。

226

実行環境が不適切である。

出力例

ファイル出力例と出力内容の意味を次に示します。

出力内容の意味を次に示します。

JOBID

ジョブ番号を示します。

OWNER

ジョブの所有者名を示します。

JOBNAME

ジョブ名を示します。

QUEUEジョブまたはjpqjobsubコマンドでジョブ名を指定している場合はそのジョブ名を設定し，省略した場合は実行ファイル名を設定します。

また，ジョブネットでPCジョブを定義した場合は，実行ファイル名を設定します。ジョブネットでUNIXジョブを定義した場合は，スクリプトファイル名を設定します。スクリプトファイル名を省略してコマンド文で指定した場合は，ジョブ名に「script_job」を設定します。

アクションジョブの場合は，各アクションジョブで実行する固定の実行ファイル名をジョブ名として設定します。なお，実行ファイル名の場合，パス情報を除いたファイル名部分の先頭から63バイト分までの文字列をジョブ名として設定します。

QUEUE

キュー名（または，エージェントホスト名）を示します。

STATUS

ジョブの状態を示します。

ROUTING：配送中※

SCHEDULED：時間待ち

WAITING：実行待ち

EXECUTING：実行中

HOLDING：保留

END：終了

注※

「配送中」はJP1/NQSEXECシステム上のジョブの状態です。

JP1/AJS3だけで構成されているシステムの場合，「配送中」の状態が出力されることはありません。

-qオプションにJP1/NQSEXECだけで使用しているキュー名を指定した場合，または，-jオプションにJP1/NQSEXECシステム上のジョブのジョブ番号を指定した場合，「配送中」の状態が出力されることがあります。

EXITCODE

ジョブの終了コードを示します。ジョブの終了コードの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.8.3 ジョブの終了コードを確認する」を参照してください。

ENTRYTIME

ジョブのサブミット日時を「YYYY/MM/DD.hh:mm:ss」の形式で示します。

STARTTIME

ジョブの実行開始日時を「YYYY/MM/DD.hh:mm:ss」の形式で示します。

ENDTIME

ジョブの実行終了日時を「YYYY/MM/DD.hh:mm:ss」の形式で示します。

DETAILEDSTATUS

ジョブの詳細情報を示します。-diオプションを指定したときだけ出力されます。

END IN ANOTHER SYSTEM：他システムで終了状態（詳細情報が取得できなかった）

WAITING：実行待ち

HOLDING：保留中

SCHEDULED：時間待ち

ROUTING：配送中※1

EXECUTING：実行中

NORMAL END：正常終了※2

WARNING END：警告終了※2

ABNORNAL END：異常終了※2

EXECUTION TIMED OUT：実行打ち切り終了

CANCELED END：キャンセル終了（実行開始前にキャンセルを要求した）

FORCIBLY TERMINATED：強制終了（実行開始後にキャンセルを要求した）

FAILURE WHILE STARTING EXECUTION：実行開始中の失敗

FAILURE WHILE ENDING EXECUTION：実行終了中の失敗※3

注※1

「配送中」はJP1/NQSEXECシステム上のジョブの状態です。

JP1/AJS3だけで構成されているシステムの場合，「配送中」の状態が出力されることはありません。

-qオプションにJP1/NQSEXECだけで使用しているキュー名を指定した場合，または-jオプションにJP1/NQSEXECシステム上のジョブのジョブ番号を指定した場合，「配送中」の状態が出力されることがあります。

注※2

ジョブネットで作成したジョブで終了判定を設定した場合，判定方法に従った終了状態になります。

なお，jpqjobsubコマンドの場合，ジョブの終了判定を設定できないため，警告しきい値および異常しきい値は0となります。したがって，ジョブの詳細情報は，終了コードが0で終了した場合は正常終了，0以外の値で終了した場合は異常終了となります。

注※3

ジョブのプロセス実行後の終了処理中，またはジョブの終了後にエージェントホストとマネージャーホスト間で終了情報をやり取りする際に，何らかの障害が生じた場合にこの状態になることがあります。エラーの詳細については，統合トレースログに出力されたメッセージKAVUxxxxで確認してください。

エージェントホストで実行していたジョブのプロセス自身は終了しています。ジョブのプロセス自身の終了状態は，ジョブのプロセスの実行履歴などで確認してください。

CHARCODE

ジョブを実行したエージェントで使用している文字コードを示します。-ccオプションを指定したときだけ出力されます。

ASCII：ASCIIコード

SJIS：シフトJISコード

JP_EUC：日本語EUCコード

UTF-8：UTF-8コード

ジョブの実行が終了していない場合，または他システムのジョブの場合

UNKNOWN：文字コード不明

AGENTNAME

ジョブの実行先のエージェントホスト名を示します。-eaオプションを指定したときだけ出力されます。

エージェントホスト名が取得できない場合は，「AGENTNAME : 」と表示されます。

なお，「YYYY/MM/DD.hh:mm:ss」は「西暦年/月/日.時:分:秒」のことです。

jpqjobmove

形式

jpqjobmove
     [-mh マネージャーホスト名]
     {-q キュー名|-ah エージェントホスト名}
     {-dq 移動先キュー名|{-p+|-p-} 実行順}
     -j ジョブ番号

機能

キュー内のジョブを移動します。

移動には次に示す制限があります。

移動できるのは，実行中，および終了状態以外のジョブだけ。

ジョブの移動先として指定できるキューは，移動元と同じマネージャーホスト内のキューだけ。

デフォルトキューのジョブの場合

キュー間の移動はできない。

デフォルトキュー内で，ジョブの実行順を任意に指定できる。

デフォルトキュー以外のキューのジョブの場合

移動先にデフォルトキューは指定できない。

移動元と移動先のキューが同じ場合で，かつ，移動先キューの名称を指定した場合は，ジョブの実行順は末尾になる。

移動元と移動先のキューが同じ場合で，かつ，ジョブの実行順を指定した場合は，実行順を任意に指定できる。

移動元と移動先のキューが異なる場合は，ジョブの実行順は末尾になる。

ジョブネットから登録したQUEUEジョブの場合

キュー間の移動はできない。

このコマンドで操作対象となるジョブは次のとおりです。

データベースが標準構成の場合

サブミットジョブ，QUEUEジョブ

データベースが標準構成（ISAMレス構成）の場合

なし

データベースが互換用ISAM構成の場合

PCジョブ（キューレスジョブを除く），UNIXジョブ（キューレスジョブを除く），アクションジョブ，カスタムジョブ，サブミットジョブ，QUEUEジョブ

実行権限

次に示すJP1権限レベルのどれかを与えられたユーザー

JP1_JPQ_Admin権限

JP1_JPQ_Operator権限

JP1_JPQ_User権限（キュー間のジョブの移動だけ操作可）

引数

-mh マネージャーホスト名

移動したいジョブをサブミットしたマネージャーホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，自ホスト名が仮定されます。

-q キュー名

移動したいジョブをサブミットしたキュー名を指定します。デフォルトキュー以外のキュー内のジョブの実行順を変更したい場合，およびジョブをキュー間で移動したい場合は，このオプションを指定します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。

-ah エージェントホスト名

移動したいジョブをサブミットしたエージェントホスト名を指定します。デフォルトキュー内のジョブの実行順を変更したい場合は，このオプションを指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

このオプションは，-dqオプションと同時には指定できません。

-dq 移動先キュー名

ジョブ移動先のキュー名を指定します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。

このオプションは，-ahオプションと同時には指定できません。

-p+，-p-オプションと同時には指定できません。

{-p+|-p-} 実行順

キュー内でのジョブの実行順を指定します。

-p+

ジョブの実行順を前方向に移動します。

-p-

ジョブの実行順を後方向に移動します。

実行順

ジョブの実行順を，現時点の実行順からの相対順で指定します（例えば，現在の実行順が5で，実行順を3に変更したい場合は，「-p+ 2」と指定します）。

なお，実行順として指定した値だけのジョブがキューにない場合，「-p+」を指定した場合はキューの先頭に，「-p-」を指定した場合はキューの末尾に移動されます（例えば，「-p+ 5」と指定したにもかかわらず，キュー内のジョブ数が5未満であった場合は，実行順1として扱われます）。

このオプションは，-dqオプションと同時には指定できません。

-j ジョブ番号

移動したいジョブのジョブ番号を指定します。

ジョブ番号は，jpqjobshowコマンドで確認できます。

なお，ジョブ番号は，1〜999999の範囲で指定してください。

注意事項

このコマンドは，JP1/NQSEXECおよびJP1/OJE for VOS3との連携には使用できません。

戻り値

0

正常終了。

1

引数の指定が不適切である。

2

ジョブの移動依頼側の内部的要因で，ジョブの移動に失敗した。

5

初期化に失敗した。

論理ホスト名の定義または環境設定に誤りがある。

6

ジョブの移動依頼側でメモリー不足が発生した。

7

ジョブの移動依頼側で論理不正が発生した。

100

TCP/IP通信でマネージャーホストに接続できない。

TCP/IPが正しく設定されていないため，マネージャーホストに接続できない。

マネージャーホスト名に誤りがある。または，マネージャーホストがプロセス停止状態である。

102

マネージャーホスト名によるIPアドレスの解決に失敗した。

200

マネージャーホストがジョブの移動を受け付けない。

マネージャーホストが運用開始処理中，運用停止処理中，運用停止中，または縮退運転中である。

201

指定したキューが使用できない。

指定したキューがない。

202

マネージャーホストから応答がない。

203

マネージャーホスト側の内部的要因で，ジョブの移動に失敗した。

206

ジョブを移動する権限がない。

207

移動するジョブがない。

指定したジョブがデータベース上にない。

指定したジョブは実行が終了している。

208

指定したジョブの実行はすでに開始している。

209

移動先として指定したキューがない。

210

移動先として指定したキューはサブミットジョブ数がすでに最大値に達しているため，ジョブを移動できない。

219

マネージャーホストがビジー状態である。

220

マネージャーホスト側でメモリー不足が発生した。

222

致命的なエラーが発生した。

システムコールでエラーが発生した。

223

マネージャーホスト側で論理不正が発生した。

224

JP1/AJS3以外のホストに要求した。

226

実行環境が不適切である。

jpqjobshow

形式

jpqjobshow
     [-mh マネージャーホスト名]
     {-q キュー名|-ah エージェントホスト名}
     [-u 所有者名]
     -s {e|h|w|s|r}

機能

未終了ジョブ情報（ジョブ番号，ジョブ名，ジョブ状態など）の一覧を標準出力ファイルに出力します。

JP1/NQSEXECホスト，およびJP1/OJE for VOS3ホストのジョブ情報も出力できます。

また，AS/400システムのジョブ情報も出力できます。AS/400システムに対して指定できるのは，-mh，-q，-u，-sオプションだけです。

このコマンドで操作対象となるジョブは次のとおりです。

データベースが標準構成の場合

サブミットジョブ，QUEUEジョブ

データベースが標準構成（ISAMレス構成）の場合

なし

データベースが互換用ISAM構成の場合

PCジョブ（キューレスジョブを除く），UNIXジョブ（キューレスジョブを除く），アクションジョブ，カスタムジョブ，サブミットジョブ，QUEUEジョブ

実行権限

次に示すJP1権限レベルのどれかを与えられたユーザー

JP1_JPQ_Admin権限

JP1_JPQ_Operator権限

JP1_JPQ_User権限（ユーザー自身が所有するジョブだけ操作可）

引数

-mh マネージャーホスト名

ジョブ情報を出力したいジョブをサブミットしたマネージャーホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，自ホスト名が仮定されます。

-q キュー名

ジョブ情報を出力したいジョブをサブミットしたキュー名を指定します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。

-ah エージェントホスト名

ジョブ情報を出力したいジョブをサブミットしたエージェントホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

このオプションは，JP1/NQSEXECおよびJP1/OJE for VOS3との連携時には指定できません。

-u 所有者名

そのユーザーがサブミットしたジョブのジョブ情報を出力したい場合に，ジョブの所有者名を指定します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。

省略した場合，JP1_JPQ_Admin権限またはJP1_JPQ_Operator権限を持つユーザーがこのコマンドを実行している場合はすべてのユーザーが，JP1_JPQ_User権限を持つユーザーが実行しているときは，自ユーザーが仮定されます。

-s {e|h|w|s|r}

特定の状態のジョブの情報を出力します。状態は複数指定できます。

e

実行中ジョブの情報を出力します。

h

保留ジョブの情報を出力します。

w

実行待ちジョブの情報を出力します。

s

時間待ちジョブの情報を出力します。

r

配送中ジョブの情報を出力します。※

注※

「配送中」は，JP1/NQSEXECシステム上のジョブの状態です。

JP1/AJS3だけで構成されているシステムの場合，「配送中」の状態が出力されることはありません。

-qオプションにJP1/NQSEXECだけで使用しているキュー名を指定した場合，「配送中」の状態が出力されることがあります。

注意事項

各出力項目に対して，出力できるバイト数が決まっています。出力項目の内容が出力制限値を超えると，内容の末尾は「..」になります（例えば，ジョブ名の出力制限値は26バイトです。ジョブ名が27バイト以上の場合，25バイト以降は「..」になります）。

各出力項目に対してすべての内容を出力したい場合は，jpqjobgetコマンドを利用してください。

戻り値

0

正常終了。

1

引数の指定が不適切である。

2

未終了ジョブ情報の出力依頼側の内部的要因で，未終了ジョブ情報の出力に失敗した。

5

初期化に失敗した。

論理ホスト名の定義または環境設定に誤りがある。

6

未終了ジョブ情報の出力依頼側でメモリー不足が発生した。

7

未終了ジョブ情報の出力依頼側で論理不正が発生した。

100

TCP/IP通信でマネージャーホストに接続できない。

TCP/IPが正しく設定されていないため，マネージャーホストに接続できない。

マネージャーホスト名に誤りがある。または，マネージャーホストがプロセス停止状態である。

102

マネージャーホスト名によるIPアドレスの解決に失敗した。

200

マネージャーホストが未終了ジョブ情報の出力を受け付けない。

マネージャーホストが運用開始処理中，運用停止処理中，運用停止中，または縮退運転中である。

201

指定したキューが使用できない。

指定したキューがない。

202

マネージャーホストから応答がない。

203

マネージャーホスト側の内部的要因で，未終了ジョブ情報の出力に失敗した。

206

未終了ジョブ情報を出力する権限がない。

207

指定したジョブがない。

指定したジョブがデータベース上にない。

指定したユーザーのジョブにアクセスできないため，未終了ジョブ情報を出力できない。

219

マネージャーホストがビジー状態である。

220

マネージャーホスト側でメモリー不足が発生した。

222

致命的なエラーが発生した。

システムコールでエラーが発生した。

223

マネージャーホスト側で論理不正が発生した。

224

サポートしていないホストに未終了ジョブ情報の出力を依頼した。

226

実行環境が不適切である。

出力例

ファイル出力例と出力内容の意味を次に示します。

出力内容の意味を次に示します。

JOBID

ジョブ番号を示します。

JOBNAME

ジョブ名を示します。

26バイト分出力されます。

QUEUEジョブまたはjpqjobsubコマンドでジョブ名を指定している場合はそのジョブ名を設定し，省略した場合は実行ファイル名を設定します。

また，ジョブネットでPCジョブを定義した場合は，実行ファイル名を設定します。ジョブネットでUNIXジョブを定義した場合は，スクリプトファイル名を設定します。スクリプトファイル名を省略してコマンド文で指定した場合は，ジョブ名に「script_job」を設定します。

アクションジョブの場合は，各アクションジョブで実行する固定の実行ファイル名をジョブ名として設定します。なお，実行ファイル名の場合，パス情報を除いたファイル名部分の先頭から63バイト分までの文字列をジョブ名として設定し，そのうち先頭から26バイト分までを表示します。

T

キュー種別を示します。

q：キュー

a：エージェントホスト

QUEUE

キュー名（または，エージェントホスト名）を示します。

27バイト分出力されます。

STATUS

ジョブの状態を示します。

EXECUTING：実行中

HOLDING：保留

WAITING：実行待ち

SCHEDULED：時間待ち

ROUTING：配送中※

注※

「配送中」は，JP1/NQSEXECシステム上のジョブの状態です。

JP1/AJS3だけで構成されているシステムの場合，「配送中」の状態が出力されることはありません。

-qオプションにJP1/NQSEXECだけで使用しているキュー名を指定した場合，「配送中」の状態が出力されることがあります。

jpqjobsub

形式

jpqjobsub
     [-mh マネージャーホスト名]
     {-q キュー名|-ah エージェントホスト名}
     [-eu ユーザー名]
     [-jn ジョブ名]
     [-pr 実行優先順位]
     -sc 実行ファイル名
     [-arg "引数..."]
     [-w 作業用パス名]
     [-shl シェルパス名]
     [-res 排他実行リソース名]
     [-st 実行開始日時]
     [-el 実行打ち切り時間]
     [-si 標準入力ファイル名]
     [-rs {q|h|d}]
     [-so|-son 標準出力ファイル名|-soa 標準出力ファイル名]
     [-se|-sen 標準エラー出力ファイル名|-sea 標準エラー出力ファイル名]
     [-ev 環境変数ファイル名]
     [[-env 環境変数名=値]...]
     [-h]
     [-t 転送元ファイル名[=転送先ファイル名]]...
     [-td 転送元ファイル名[=転送先ファイル名]]...

機能

サブミットジョブを登録します。対象となるジョブは，PCジョブ，UNIXジョブ，およびQUEUEジョブ（キューに登録するジョブ）です。キューレスジョブは対象外です。また，JP1/NQSEXECホスト，JP1/OJE for VOS3ホスト，またはAS/400システムにもサブミットジョブを登録できます。なお，他システムに登録するジョブは，QUEUEジョブのため，他システムであらかじめキューを作成しておく必要があります。

登録先

指定できるオプション

JP1/NQSEXECホスト

-mh，-q，-jn，-pr，-sc，-arg，-so※，-se※，-h，-t

JP1/OJE for VOS3ホスト

-mh，-q，-jn，-sc，-arg，-t

AS/400システム

-mh，-q，-jn，-pr，-sc，-arg，-t

注※

JP1/NQSEXEC 06-00以降との連携時だけ有効です。

これら以外を指定した場合，指定は無視されます。

実行権限

次に示すJP1権限レベルのどれかを与えられたユーザー

JP1_JPQ_Admin権限

JP1_JPQ_Operator権限

JP1_JPQ_User権限（ユーザー自身が所有するジョブだけ操作可）

引数

-mh マネージャーホスト名

マネージャーホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，自ホスト名が仮定されます。

-q キュー名

キューにジョブを登録して実行するQUEUEジョブの場合，キュー名を指定します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。他システムにジョブを登録する場合は，-ahオプションではなくこのオプションを指定します。

-ah エージェントホスト名

ジョブの実行先ホストを指定して実行するPCジョブやUNIXジョブの場合，エージェントホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。他システムにジョブを登録する場合は指定できません。

-eu ユーザー名

OSユーザー名を指定します。なお，このオプションに指定するOSユーザー名は，コマンドを実行するJP1ユーザー（コマンドを実行するOSユーザー名と同名のJP1ユーザー）に対してジョブを実行するエージェントホスト上でマッピングされている必要があります。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。

Windowsの場合，サブミットジョブの実行ユーザーをローカルホストのユーザーに限定させたいときは，OSユーザー名の指定方法を「ホスト名¥ユーザー名」としてください。

-jn ジョブ名

登録するサブミットジョブ名を指定します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。省略した場合，-scオプションで指定した実行ファイル名のファイル名部分（パス名を除いた部分）の先頭から63バイト分の文字列が仮定されます。

-pr 実行優先順位

実行優先順位を指定します。

指定できる値は，1〜5です。省略した場合，1が仮定されます。

指定できる値と，値の意味を次の表に示します。

指定値

Windowsでの実行優先順位

UNIXでの実行優先順位

1

対話処理と比較して低い

nice値＋20

2

nice値＋10

3

対話処理と同等

nice値

4

対話処理と比較して高い

nice値−10

5

nice値−20

ジョブを実行するホストがUNIXの場合で，実行時のユーザーがスーパーユーザー権限を持たないユーザーのとき，実行優先順位として4または5を指定すると，ジョブ実行時に権限エラーになります。

補足事項

Windowsの場合，優先順位は3段階になります。次の三つの優先順位クラスを設定してジョブのプロセスを起動します。

指定値が1または2の場合は，システムがアイドル状態のときに実行されます（Windowsで規定されるIDLE_PRIORITY_CLASSを設定します）。

指定値が3の場合は，一般的なプロセスとして実行されます（Windowsで規定されるNORMAL_PRIORITY_CLASSを設定します）。

指定値が4または5の場合は，上記の優先順位クラスを割り当てられたプロセスのスレッドより先に実行されます（Windowsで規定されるHIGH_PRIORITY_CLASSを設定します）。

UNIXの場合，nice値のデフォルトとして，jajs_spmdコマンドを実行した際のJP1/AJS3サービスのnice値を基準とします。特に設定されていない場合のnice値は20が仮定されます。

指定値が［1］でnice値が20の場合，優先順位の値は次のようになります。

　39 ≒ 20(初期値) ＋ 20(増分値)

nice値の範囲（0〜39）を超える場合，最大値は39，最小値は0となります。

-sc 実行ファイル名

Windowsの場合，ジョブを実行するエージェントホスト上の実行ファイル名を指定します。UNIXの場合，ジョブを実行するエージェントホスト上にあるスクリプトファイル名を指定します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。ファイル名は，絶対パスおよび相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時の作業用パス，または環境変数PATHで指定されたパスからの相対パスになります。有効となる環境変数PATHは，ジョブを実行するホストのOSによって異なります。

ジョブ実行ホストがWindowsの場合

システム環境変数

ジョブ実行ホストがUNIXの場合

ジョブを実行するOSユーザーの環境変数PATH

なお，実行ファイル名に空白文字が含まれる場合は，実行ファイル名を「"」で囲んでください。例えば，「aaa　bbb」は「"aaa　bbb"」と指定してください。

Windowsの場合，拡張子がEXE，COM，CMD，PIF，またはBAT以外のファイルで，パス名に空白を含むものを実行するときは，ファイル名を「"（ダブルクォーテーションマーク）」および「¥"」で囲んでください。

（例）

jpqjobsub -q q1 -sc "¥"C:¥PROGRAM FILES¥HITACHI¥SCRIPT¥DATA¥EXIT_0.SPT¥""

-arg "引数..."

実行ファイルに対する引数を指定します。

指定できる文字数は，1〜1,023（単位：バイト）です。

引数は複数指定できます。複数指定する場合は，引数間を1バイト以上の空白文字で区切ります。

-w 作業用パス名

ジョブの実行時の作業用パス（カレントパス）名を絶対パスで指定します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。省略した場合，次に示すディレクトリが仮定されます。

Windowsの場合

エージェントの環境設定に設定されている，エージェントプロセス実行時の作業用フォルダ。

UNIXの場合

ジョブ実行ユーザーのホームディレクトリ。

-shl シェルパス名

ジョブの起動シェルをフルパスで指定します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

起動シェルとは，スクリプトファイルをUNIXで実行するためのシェルです。

スクリプトファイルの先頭行に実行シェルを記述していない場合，このオプションに指定した起動シェルを使用します。実行シェルとは，起動シェルと同様にスクリプトファイルをUNIXで実行するためのシェルで，スクリプトファイルの先頭行に指定します。スクリプトファイルの先頭行に実行シェルを記述している場合は，このオプションに指定した起動シェルを使用しません。

起動シェルも実行シェルも指定されていない場合は，実行先のエージェントホストの，実行OSユーザーのログインシェル（/etc/passwdファイルの内容）を使用します。ログインシェルも定義されていない場合は，/bin/shを使用します。

-res 排他実行リソース名

複数のサブミットジョブの同時実行を抑止したい場合に，それぞれのサブミットジョブで同一の排他実行リソース名を指定します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。

排他実行リソースの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　10.5.1(7) サブミットジョブ実行時の排他制御（排他実行リソース）」を参照してください。

-st 実行開始日時

サブミットジョブの実行開始日時を，コマンドを実行するホストのローカル日時で指定します。過去の日時を指定すると，ジョブ実行開始日時は指定されなかったと仮定されます（登録後，サブミットジョブはすぐに実行待ちまたは実行中状態になります）。

日時の指定方法は5種類あります。

YYYY/MM/DD.hh:mm:ss

指定日時よりもあとにサブミットジョブを登録した場合，サブミットジョブはすぐに実行待ちまたは実行中状態になります。

曜日.hh:mm:ss

指定した曜日がサブミットジョブを登録した曜日と同じで，かつ，指定時刻よりもあとにサブミットジョブを登録した場合，サブミットジョブはすぐに実行待ちまたは実行中状態になります。

hh:mm:ss

指定時刻よりもあとにサブミットジョブを登録した場合，サブミットジョブはすぐに実行待ちまたは実行中状態になります。

YYYY/MM/DD

サブミットジョブの実行開始時刻には，指定日付の「00:00:00」が仮定されます。指定日付の00:00:00よりもあとにジョブをサブミットした場合，ジョブはすぐに実行待ちまたは実行中状態になります。

n

サブミットジョブを登録した日からn日後に実行待ちまたは実行中状態になります。

各値の意味を次に示します。

YYYY

西暦年を指定します。指定できる値は，1980〜2038（単位：西暦年）

MM

月を指定します。指定できる値は，01〜12（単位：月）です。

DD

日を指定します。指定できる値は，01〜31（単位：日）です。

hh

時を指定します。指定できる値は，00〜23（単位：時）です。

mm

分を指定します。指定できる値は，00〜59（単位：分）です。

ss

秒を指定します。指定できる値は，00〜59（単位：秒）です。

曜日

指定できる文字列は，sun，mon，tue，wed，thu，fri，satです。

n

日を指定します。指定できる値は，0〜366（単位：日）です。

-el 実行打ち切り時間

ジョブの実行が終了しない場合に，実行を打ち切る時間をサブミットジョブ実行開始時刻からの相対時間を分で指定します。

指定できる値は，1〜1,440（単位：分）です。

-si 標準入力ファイル名

ジョブ実行時に使用する標準入力ファイル名（ジョブを実行するエージェントホストに存在する標準入力ファイル名）を指定します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。ファイル名は，絶対パスおよび相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時の作業用パスからの相対パスになります。

-rs {q|h|d}

ジョブ実行中に，ジョブを実行しているエージェントホストで障害が発生した場合，またはエージェントプロセスが異常終了した場合に，マネージャーホストがジョブの終了通知を受信できないことがあります。この場合に設定するジョブの回復状態を指定します。省略した場合は，保留状態になります。

q

実行待ち状態にします。

h

保留状態にします。

d

強制終了状態にします。

-so

ジョブ終了後に，ジョブ実行時の標準出力ファイルのデータをjpqjobgetコマンドで取得できるようにします。

-son 標準出力ファイル名

ジョブを実行するとき，エージェントホストに作成される標準出力ファイルに情報を上書きする場合に，ファイル名を指定します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。ファイル名は，絶対パスおよび相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時の作業用パスからの相対パスになります。

標準出力ファイル名を定義する場合の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.8.1 標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルの注意事項」を参照してください。

-soa 標準出力ファイル名

ジョブを実行するとき，エージェントホストに作成される標準出力ファイルに情報を追加書きする場合に，ファイル名を指定します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。ファイル名は，絶対パスおよび相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時の作業用パスからの相対パスになります。

標準出力ファイル名を定義する場合の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.8.1 標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルの注意事項」を参照してください。

-se

ジョブ終了後に，ジョブ実行時の標準エラー出力ファイルのデータをjpqjobgetコマンドで取得できるようにします。

-sen 標準エラー出力ファイル名

ジョブを実行するとき，エージェントホストに作成される標準エラー出力ファイルに情報を上書きする場合に，ファイル名を指定します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。ファイル名は，絶対パスおよび相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時の作業用パスからの相対パスになります。

標準エラー出力ファイル名を定義する場合の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.8.1 標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルの注意事項」を参照してください。

-sea 標準エラー出力ファイル名

ジョブを実行するとき，エージェントホストに作成される標準エラー出力ファイルに情報を追加書きする場合に，ファイル名を指定します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。ファイル名は，絶対パスおよび相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時の作業用パスからの相対パスになります。

標準エラー出力ファイル名を定義する場合の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.8.1 標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルの注意事項」を参照してください。

-ev 環境変数ファイル名

環境変数ファイルを使用する場合に，エージェントホストに存在する環境変数ファイル名を指定します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。ファイル名は，絶対パスおよび相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時の作業用パスからの相対パスになります。

環境変数を定義する際の注意事項については，「付録A 環境変数および環境変数ファイルを定義する場合の注意事項」を参照してください。

-env 環境変数名=値

環境変数を指定します。

環境変数を指定する際の注意事項を次に示します。

このオプションに指定した環境変数と同一の環境変数が環境変数ファイル内に定義してある場合，このオプションに指定した内容が有効になります。

環境変数は複数指定できます。

複数指定する場合は，「-env 環境変数名=値」間を1バイト以上の空白文字で区切ります。指定値（「環境変数名=値」）部分の文字数の合計が20キロバイトまで指定できます。

-envオプションの指定例と総バイト数算出の考え方を次に示します。

（指定例）

-env△a=1△-env△b=2△-env△C=3

（凡例）

△：1バイトの空白文字

（総バイト数算出の考え方）

この例の場合，下線部のバイト数の合計に，2バイトを足した値（13バイト）が総バイト数になります。

環境変数を定義する際の注意事項については，「付録A 環境変数および環境変数ファイルを定義する場合の注意事項」を参照してください。

-h

サブミットジョブを登録したときに，ジョブを保留状態にします。

-t 転送元ファイル名 [=転送先ファイル名]

ジョブ実行時にジョブの実行に関連するファイルを参照する場合に，転送するファイル名を指定します。必要に応じて，転送先で使用するファイル名も指定します。ただし，JP1/NQSEXECおよびJP1/OJE for VOS3連携時は，転送先ファイル名を必ず指定してください。

転送元ファイルには，ジョブのサブミット元ホストにあるファイルを指定します。転送元ファイルは，エージェントホスト，JP1/NQSEXECホスト，およびJP1/OJE for VOS3ホストに，転送先ファイル名で指定したファイル名として転送されます。また，転送先ファイル名を指定すると，ジョブの実行が終了したあとに転送先ファイルが削除されます。

転送先ファイル名に指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。ファイル名は，絶対パスおよび相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時の作業用パスからの相対パスになります。

転送先ファイル名を省略した場合，$JP1AJS2_JPQTEMPxx$変数が仮定されます（xxは，転送ファイルの番号で，01〜32の値）。-argオプションにこの変数を指定すると，ジョブ実行時に，転送先ファイル名を意識しないで，そのファイルを使用できます。また，ジョブの実行が終了したあとは，一時的に作成した転送先ファイルが削除されます。

実行ホストがWindowsの場合は，-scオプションにこの変数を指定することはできません。指定すると，ジョブの起動に失敗します。

実行ホストがUNIXの場合は，-scオプションにこの変数を指定してジョブを実行できます。

このオプションは，-tdオプションと合わせて32個まで同時に指定できます。

-tdオプションの説明も参照してください。

-td 転送元ファイル名 [=転送先ファイル名]

ジョブ実行時にジョブの実行に関連するファイルを参照する場合に，転送するファイル名を指定します（必要に応じて，転送先で使用するファイル名も指定します）。このオプションは，-tオプションと異なり，ジョブの実行が終了したあとに，転送先ホスト上の転送先ファイルを削除します。

転送元ファイルには，ジョブのサブミット元ホストにあるファイルを指定します。転送元ファイルは，エージェントホストに転送先ファイル名で指定したファイル名として転送されます。

転送先ファイル名に指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。ファイル名は，絶対パスおよび相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時の作業用パスからの相対パスになります。

転送先ファイル名を省略した場合，$JP1AJS2_JPQTEMPxx$変数が仮定されます（xxは，転送ファイルの番号で，01〜32の値）。-argオプションにこの変数を指定すると，ジョブの実行時に，転送先のファイル名を意識しないで，そのファイルを使用できます。また，ジョブの実行が終了したあとは，一時的に作成した転送先ファイルが削除されます。

実行ホストがWindowsの場合は，-scオプションにこの変数を指定することはできません。指定すると，ジョブの起動に失敗します。

実行ホストがUNIXの場合は，-scオプションにこの変数を指定してジョブを実行できます。

このオプションは，-tオプションと合わせて32個まで同時に指定できます。

注意事項

コマンドの引数にリダイレクトを指定しないでください。標準出力ファイルを出力する場合は，-so，-son，または-soaオプションを指定してください。標準エラー出力ファイルを出力する場合は，-se，-sen，または-seaオプションを指定してください。上記のオプションとリダイレクトを併用すると，ジョブ情報が正しく取得できない場合があります。

複数のジョブを1台のエージェントホストで同時実行する場合に，標準出力ファイル名，標準エラー出力ファイル名，転送先ファイル名に同じ名称を指定すると，指定したファイルが壊れ，ジョブが実行できなくなる場合があります。

ジョブ登録時の転送ファイルやジョブ情報取得時に取得する結果ファイルで数メガバイトのファイルを転送すると，要求が失敗したり時間が掛かったりする場合があります。

標準入力ファイル，標準出力ファイル，標準エラー出力ファイル，または転送ファイルとして指定できるファイルは，テキスト形式のファイルだけです。

JP1/AJS3では，マネージャーホストからエージェントホストにファイル転送をした場合，文字コードを変換します。また，エージェントホストからマネージャーホストに結果ファイル（標準入力ファイル・標準出力ファイル・標準エラー出力ファイル）を転送した場合も，文字コードを変換します。どちらの場合も，変換する文字コードは，転送先のJP1/AJS3サービスの文字コードです。実行ユーザーの文字コードではありません。

例えば，マネージャーホストのJP1/AJS3サービスを日本語シフトJISで，エージェントホストのJP1/AJS3サービスを日本語EUCで起動し，マネージャーホスト上の転送先ファイルを日本語シフトJISで作成した場合，このファイルをエージェントホストに転送すると，日本語EUCでファイルが作成されます。

なお，JP1/AJS3の文字コードの設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　13.4.1 言語環境の設定」の文字コード種別の変更の説明を参照してください。

標準入力ファイル，標準出力ファイル，標準エラー出力ファイル，または転送ファイルに含まれるデータ中に使用できる文字については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.3(2) 使用できる文字の範囲」を参照してください。

JP1/NQSEXEC，またはJP1/OJE for VOS3と連携する場合に指定できるオプションを次に示します。これら以外のオプションを指定した場合，その指定は無視されます。

-mh

-q

-jn

-pr（JP1/NQSEXEC連携時だけ）

-sc

-arg

-so（JP1/NQSEXEC連携時だけ）

-se（JP1/NQSEXEC連携時だけ）

-h（JP1/NQSEXEC連携時だけ）

-t

戻り値

0

正常終了。

1

引数の指定が不適切である。

2

サブミット要求元のホストの内部的要因で，サブミットジョブの登録に失敗した。

5

初期化に失敗した。

論理ホスト名の定義または共通定義情報に誤りがある。

6

サブミット要求元のホストでメモリー不足が発生した。

7

サブミット要求元のホストで論理不正が発生した。

8

転送元ファイルのファイルパスがない，または転送元ファイルがないため，ファイルを開けない。

9

転送元ファイルへのアクセス権がないため，ファイルを開けない。

10

転送元ファイルが他プロセスで使用されているため，ファイルを開けない。

11

戻り値8，9，10以外の要因で，転送元ファイルを開けない。

12

戻り値8，9，10以外の要因で，転送元ファイルの読み込みに失敗した。

100

TCP/IP通信でマネージャーホストに接続できない。

TCP/IPが正しく設定されていないため，マネージャーホストに接続できない。

マネージャーホストのホスト名に誤りがある。または，マネージャーホストがプロセス停止状態である。

102

マネージャーホスト名によるIPアドレスの解決に失敗した。

200

マネージャーホストがサブミットジョブの登録を受け付けない。

マネージャーホストが運用開始処理中，運用停止処理中，運用停止中，または縮退運転中である。

201

指定したキューが使用できない。

指定したキューがない。

202

マネージャーホストから応答がない。

203

マネージャーホスト側の内部的要因で，サブミットジョブの登録に失敗した。

204

指定したキューが閉じられている。

205

指定したキューのサブミットジョブ数がすでに最大値に達しているため，サブミットジョブを登録できない。

206

ジョブをサブミットする権限がない。

219

マネージャーホストがビジー状態である。

220

マネージャーホスト側でメモリー不足が発生した。

221

JP1/OJE for VOS3のユーザー情報が不適切である。

222

致命的なエラーが発生した。

システムコールでエラーが発生した。

223

マネージャーホスト側で論理不正が発生した。

225

サブミットジョブ登録後にエラーが発生した。

（サブミットジョブの登録は正常に終了した。ただし，サブミット先のマネージャーホストからジョブ番号が返されないため，そのジョブに対してジョブ番号を使った操作（ジョブの保留やキャンセルなど）ができない。）

226

実行環境が不適切である。

227

ジョブ実行環境データベースで，すでに同じIDのジョブ情報がある。

228

マネージャーホストで転送先ファイルの作成に失敗した。

229

マネージャーホストで転送先ファイルの書き込みに失敗した。

241

エージェントの自動定義に失敗した。

jpqqueadd

形式

jpqqueadd
     [-mh マネージャーホスト名]
     -q キュー名
     [-mj キュー内のジョブ数の最大値]
     [-wj キュー内のジョブ数の警告値]
     [-en {open|close}]
     [-ex {open|close}]

機能

キューを追加します。

実行権限

次に示すJP1権限レベルを与えられたユーザー

JP1_JPQ_Admin権限

引数

-mh マネージャーホスト名

キューを追加したいマネージャーホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，自ホスト名が仮定されます。

-q キュー名

追加したいキュー名を指定します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。

エージェント名は大文字・小文字が区別されませんが，キュー名は大文字・小文字が区別されるので注意してください。

-mj キュー内のジョブ数の最大値

キューにためておけるジョブ数の最大値を指定します。

指定できる値は，1〜4,294,967,295です。

省略した場合，4,294,967,295が仮定されます。

この設定は，実際に実行中になったジョブも含みます。ジョブ数は，jpqqueshowコマンドの-qオプションで表示される「QUEUING」と「EXECUTING」の両方を合わせた値です。

この設定にかかわらず，システム内の最大ジョブ数と同数のジョブがキュー中に残っていると，サブミットに失敗してしまいます。

-wj キュー内のジョブ数の警告値

キュー内のジョブ数が，キューにためておけるジョブ数の最大値に近づいたことを知らせる警告値を指定します。

指定できる値は，1〜4,294,967,295で，かつ，-mjオプションに指定した値と同じ値か，またはそれより小さい値です。

この設定は，実際に実行中になったジョブも含みます。ジョブ数は，jpqqueshowコマンドの-qオプションで表示される「QUEUING」と「EXECUTING」の両方を合わせた値です。

省略した場合，-mjオプションに指定した値が仮定されます。-mjオプションを指定していない場合は，4,294,967,295が仮定されます。

-en {open|close}

キューの，ジョブの受付口の状態を指定します。

open

受付口を開きます。

close

受付口を閉じます。

省略した場合，openが仮定されます。

-ex {open|close}

キューの，ジョブの取出口の状態を指定します。

open

取出口を開きます。

close

取出口を閉じます。

省略した場合，openが仮定されます。

注意事項

このコマンドは，JP1/NQSEXECおよびJP1/OJE for VOS3との連携には使用できません。

戻り値

0

正常終了。

1

引数の指定が不適切である。

2

キューの追加依頼側の内部的要因で，キューの追加に失敗した。

5

初期化に失敗した。

論理ホスト名の定義または環境設定に誤りがある。

6

キューの追加依頼側でメモリー不足が発生した。

7

キューの追加依頼側で論理不正が発生した。

100

TCP/IP通信でマネージャーホストに接続できない。

TCP/IPが正しく設定されていないため，マネージャーホストに接続できない。

マネージャーホスト名に誤りがある。または，マネージャーホストがプロセス停止状態である。

102

マネージャーホスト名によるIPアドレスの解決に失敗した。

200

マネージャーホストがキューの追加を受け付けない。

マネージャーホストが運用開始処理中，運用停止処理中，運用停止中，または縮退運転中である。

202

マネージャーホストから応答がない。

203

マネージャーホスト側の内部的要因で，キューの追加に失敗した。

206

キューを追加する権限がない。

219

マネージャーホストがビジー状態である。

220

マネージャーホストでメモリー不足が発生した。

222

致命的なエラーが発生した。

システムコールでエラーが発生した。

223

マネージャーホスト側で論理不正が発生した。

224

JP1/AJS3以外のホストに要求した。

226

実行環境が不適切である。

232

追加したキューと同じ名称のキューがすでにある。

235

キューの最大定義数を超える。

jpqquealt

形式

jpqquealt
     [-mh マネージャーホスト名]
     {-q キュー名|-ah エージェントホスト名}
     {[-mj キュー内のジョブ数の最大値]|
          [-wj キュー内のジョブ数の警告値]|
          [-nq 変更後のキュー名]}
     [-em]

機能

キューの定義を変更します。

実行権限

次に示すJP1権限レベルを与えられたユーザー

JP1_JPQ_Admin権限

ただし，-emオプションを指定する場合は次の権限が必要です（JP1_JPQ_Admin権限は必要ありません）。

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

引数

-mh マネージャーホスト名

定義を変更したいキューが作成されているマネージャーホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，自ホスト名が仮定されます。

-emオプションと同時に指定する場合，指定できるホスト名は，自ホスト名または自ホスト上の論理ホスト名だけです。それ以外の値が指定された場合はエラー（エラーコード25）となります。また，-mhオプションにエイリアスホスト名を指定することはできません。

-q キュー名

定義を変更したいキュー名を指定します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。

-ah エージェントホスト名

デフォルトキューの定義を変更したい場合に，マネージャーホストに登録したエージェントホスト名を指定します。デフォルトキューは，エージェントホストを登録した際にエージェントホスト名と同じ名前で作成されるキューです。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

-nqオプションと同時には指定できません（デフォルトキューの名称は変更できません）。

-mj キュー内のジョブ数の最大値

キューにためておけるジョブ数の最大値を指定します。

指定できる値は，1〜4,294,967,295です。

この設定は，実際に実行中になったジョブも含みます。ジョブ数は，jpqqueshowコマンドの-qオプションで表示される「QUEUING」と「EXECUTING」の両方を合わせた値です。

省略した場合，ジョブ数の最大値は変更されません。

-wj キュー内のジョブ数の警告値

キュー内のジョブ数が，キューにためておけるジョブ数の最大値に近づいたことを知らせる警告値を指定します。

指定できる値は，1〜4,294,967,295で，かつ，-mjオプションに指定した値と同じ値か，またはそれより小さい値です。

この設定は，実際に実行中になったジョブも含みます。ジョブ数は，jpqqueshowコマンドの-qオプションで表示される「QUEUING」と「EXECUTING」の両方を合わせた値です。

省略した場合，警告値は変更されません。

-nq 変更後のキュー名

キューの名称を変更する場合に，変更後の名称を指定します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。

省略した場合，キュー名は変更されません。

このオプションは，-qオプションを指定した場合にだけ指定できます。-ahオプションと同時には指定できません（デフォルトキューの名称は変更できません）。

-em

緊急実行時に指定します。

このオプションを指定すると，通常とは異なる通信経路に対して要求するため，障害時などに緊急で実行できるようになります。

なお，このオプションを指定する場合，マネージャーホスト名にIPアドレスは指定できません。

注意事項

このコマンドは，JP1/NQSEXECおよびJP1/OJE for VOS3との連携には使用できません。

-mj，-wj，または-nqオプションのうち，必ず一つ以上を指定してください。

-mjオプションに指定するジョブ数の最大値と，-wjオプションに指定するジョブ数の警告値の関係は，「最大値＝警告値」または「最大値＞警告値」です。

ジョブ数の最大値，または警告値を変更する場合，現在設定されている最大値，警告値と比較されます。つまり，-mjオプションで最大値だけを変更する場合は，現在のジョブ数の警告値と同じ値か，またはそれより大きい値を指定してください。-wjオプションで警告値だけを変更する場合は，現在のジョブ数の最大値と同じ値か，またはそれより小さい値を指定してください。

ジョブ数の最大値を，現在キューイングされているジョブ数よりも少ない値に変更した場合でも，キューイングされているジョブは実行されます。ただし，キューイングされているジョブ数が，変更後のジョブ数の最大値を下回るまで，新たなジョブは受け付けられません。

具体的には，現在のキューイングジョブ数が12である場合に，ジョブ数の最大値を10に変更したとき，12個のジョブは実行されますが，キューイングされているジョブが9個以下になるまで，新たなジョブは受け付けられません。

キュー内にジョブが残っているときにキュー名を変更すると，エラーになります。

デフォルトキューの名称は変更できません。

-emオプションは，エージェントホストの障害から復旧する目的でだけ指定してください。常に-emオプションを指定して運用する場合，障害発生時に対応できなくなるおそれがあります。

戻り値

0

正常終了。

1

引数の指定が不適切である。

2

jpqquealtコマンドを実行したホストの内部的要因で，キュー定義の変更に失敗した。

5

初期化に失敗した。

論理ホスト名の定義または環境設定に誤りがある。

6

jpqquealtコマンドを実行したホストでメモリー不足が発生した。

7

jpqquealtコマンドを実行したホストで論理不正が発生した。

25

マネージャーホスト名の指定に自ホスト名および論理ホスト名以外を指定した。

100

TCP/IP通信でjpqquealtコマンドを実行したホストからマネージャーホストに接続できない。

TCP/IPが正しく設定されていないため，jpqquealtコマンドを実行したホストからマネージャーホストに接続できない。

マネージャーホスト名に誤りがある。または，マネージャーホストがプロセス停止状態である。

102

jpqquealtコマンドを実行したホストでマネージャーホスト名のIPアドレスの解決に失敗した。

200

マネージャーホストがキュー定義の変更を受け付けない。

マネージャーホストが運用開始処理中，運用停止処理中，運用停止中，または縮退運転中である。

201

指定したキューが使用できない。

指定したキューがない。

202

マネージャーホストから応答がない。

203

マネージャーホストの内部的要因で，キュー定義の変更に失敗した。

206

キュー定義を変更する権限がない。

219

マネージャーホストがビジー状態である。

220

マネージャーホストでメモリー不足が発生した。

222

致命的なエラーが発生した。

システムコールでエラーが発生した。

223

マネージャーホストで論理不正が発生した。

224

JP1/AJS3以外のホストに要求した。

226

実行環境が不適切である。

232

名称変更後のキューと同じ名称のキューがすでにある。

233

キュー名変更時に，キュー内にジョブがある。

237

ジョブ数の警告値が，ジョブ数の最大値よりも大きい。

238

ジョブ数の最大値が，ジョブ数の警告値よりも小さい。

jpqqueclose

形式

jpqqueclose
     [-mh マネージャーホスト名]
     {-q キュー名|-ah エージェントホスト名}
     [{-en|-ex}]
     [-em]

機能

キューの，ジョブの受付口または取出口を閉じます。

実行権限

次に示すJP1権限レベルのどちらかを与えられたユーザー

JP1_JPQ_Admin権限

JP1_JPQ_Operator権限

ただし，-emオプションを指定する場合は次の権限が必要です（JP1_JPQ_Admin権限，JP1_JPQ_Operator権限は必要ありません）。

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

引数

-mh マネージャーホスト名

閉じたいキューがあるマネージャーホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，自ホスト名が仮定されます。

-emオプションと同時に指定する場合，指定できるホスト名は，自ホスト名または自ホスト上の論理ホスト名だけです。それ以外の値が指定された場合はエラー（エラーコード25）となります。また，-mhオプションにエイリアスホスト名を指定することはできません。

-q キュー名

閉じたいキュー名を指定します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。

-ah エージェントホスト名

デフォルトキューを閉じたい場合に，マネージャーホストに登録したエージェントホスト名を指定します。デフォルトキューはエージェントホストを登録した際にエージェントホスト名と同じ名前で作成されるキューです。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

-en

ジョブの受付口を閉じます。

-ex

ジョブの取出口を閉じます。

-em

緊急実行時に指定します。

このオプションを指定すると，通常とは異なる通信経路に対して要求するため，障害時などに緊急で実行できるようになります。

なお，このオプションを指定する場合，マネージャーホスト名にIPアドレスは指定できません。

注意事項

このコマンドは，JP1/NQSEXECおよびJP1/OJE for VOS3との連携には使用できません。

-emオプションは，エージェントホストの障害から復旧する目的でだけ指定してください。常に-emオプションを指定して運用する場合，障害発生時に対応できなくなるおそれがあります。

戻り値

0

正常終了。

1

引数の指定が不適切である。

2

jpqquecloseコマンドを実行したホストの内部的要因で，キューのクローズに失敗した。

5

初期化に失敗した。

論理ホスト名の定義または環境設定に誤りがある。

6

jpqquecloseコマンドを実行したホストでメモリー不足が発生した。

7

jpqquecloseコマンドを実行したホストで論理不正が発生した。

25

マネージャーホスト名の指定に自ホスト名および論理ホスト名以外を指定した。

100

TCP/IP通信でjpqquecloseコマンドを実行したホストからマネージャーホストに接続できない。

TCP/IPが正しく設定されていないため，jpqquecloseコマンドを実行したホストからマネージャーホストに接続できない。

マネージャーホスト名に誤りがある。または，マネージャーホストがプロセス停止状態である。

102

jpqquecloseコマンドを実行したホストでマネージャーホスト名のIPアドレスの解決に失敗した。

200

マネージャーホストがキューのクローズを受け付けない。

マネージャーホストが運用開始処理中，運用停止処理中，運用停止中，または縮退運転中である。

201

指定したキューが使用できない。

指定したキューがない。

202

マネージャーホストから応答がない。

203

マネージャーホストの内部的要因で，キューのクローズに失敗した。

206

キューをクローズする権限がない。

219

マネージャーホストがビジー状態である。

220

マネージャーホストでメモリー不足が発生した。

222

致命的なエラーが発生した。

システムコールでエラーが発生した。

223

マネージャーホストで論理不正が発生した。

224

JP1/AJS3以外のホストに要求した。

226

実行環境が不適切である。

補足事項

キューが閉じられている場合でも，キュー内のジョブを削除したり，保留・保留解除したりできます。

jpqquedel

形式

jpqquedel
     [-mh マネージャーホスト名]
     -q キュー名

機能

キューを削除します。

実行権限

次に示すJP1権限レベルを与えられたユーザー

JP1_JPQ_Admin権限

引数

-mh マネージャーホスト名

キューを削除したいマネージャーホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，自ホスト名が仮定されます。

-q キュー名

削除したいキュー名を指定します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。

注意事項

このコマンドは，JP1/NQSEXECおよびJP1/OJE for VOS3との連携には使用できません。

このコマンドを実行する前に，jpqquecloseコマンドなどを使って，削除したいキューのジョブ受付口を閉じ，新たなジョブを受け付けない状態にしておいてください。また，キュー内のジョブの終了を確認してください。

実行中のジョブ（標準ジョブ（PCジョブ，UNIXジョブ，およびQUEUEジョブ），カスタムジョブ，またはアクションジョブ）がある場合，キューは削除できません。

キューを削除すると，キュー内の実行待ち，保留，および時間待ち状態のジョブは，キャンセル終了します。

戻り値

0

正常終了。

1

引数の指定が不適切である。

2

キューの削除依頼側の内部的要因で，キューの削除に失敗した。

5

初期化に失敗した。

論理ホスト名の定義または環境設定に誤りがある。

6

キューの削除依頼側でメモリー不足が発生した。

7

キューの削除依頼側で論理不正が発生した。

100

TCP/IP通信でマネージャーホストに接続できない。

TCP/IPが正しく設定されていないため，マネージャーホストに接続できない。

マネージャーホスト名に誤りがある。または，マネージャーホストがプロセス停止状態である。

102

マネージャーホスト名によるIPアドレスの解決に失敗した。

200

マネージャーホストがキューの削除を受け付けない。

マネージャーホストが運用開始処理中，運用停止処理中，運用停止中，または縮退運転中である。

201

指定したキューが使用できない。

指定したキューがない。

202

マネージャーホストから応答がない。

203

マネージャーホスト側の内部的要因で，キューの削除に失敗した。

206

キューを削除する権限がない。

219

マネージャーホストがビジー状態である。

220

マネージャーホストでメモリー不足が発生した。

222

致命的なエラーが発生した。

システムコールでエラーが発生した。

223

マネージャーホスト側で論理不正が発生した。

224

JP1/AJS3以外のホストに要求した。

226

実行環境が不適切である。

233

実行中のジョブ（標準ジョブ，カスタムジョブ，またはアクションジョブ）がある。

jpqqueopen

形式

jpqqueopen
     [-mh マネージャーホスト名]
     {-q キュー名|-ah エージェントホスト名}
     [{-en|-ex}]
     [-em]

機能

キューの，ジョブの受付口または取出口を開きます。

実行権限

次に示すJP1権限レベルのどちらかを与えられたユーザー

JP1_JPQ_Admin権限

JP1_JPQ_Operator権限

ただし，-emオプションを指定する場合は次の権限が必要です（JP1_JPQ_Admin権限，JP1_JPQ_Operator権限は必要ありません）。

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

引数

-mh マネージャーホスト名

開きたいキューがあるマネージャーホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，自ホスト名が仮定されます。

-emオプションと同時に指定する場合，指定できるホスト名は，自ホスト名または自ホスト上の論理ホスト名だけです。それ以外の値が指定された場合はエラー（エラーコード25）となります。また，-mhオプションにエイリアスホスト名を指定することはできません。

-q キュー名

開きたいキュー名を指定します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。

-ah エージェントホスト名

デフォルトキューを開きたい場合に，マネージャーホストに登録したエージェントホスト名を指定します。デフォルトキューはエージェントホストを登録した際にエージェントホスト名と同じ名前で作成されるキューです。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

-en

ジョブの受付口を開きます。

-ex

ジョブの取出口を開きます。

-em

緊急実行時に指定します。

このオプションを指定すると，通常とは異なる通信経路に対して要求するため，障害時などに緊急で実行できるようになります。

なお，このオプションを指定する場合，マネージャーホスト名にIPアドレスは指定できません。

注意事項

このコマンドは，JP1/NQSEXECおよびJP1/OJE for VOS3との連携には使用できません。

-emオプションは，エージェントホストの障害から復旧する目的でだけ指定してください。常に-emオプションを指定して運用する場合，障害発生時に対応できなくなるおそれがあります。

戻り値

0

正常終了。

1

引数の指定が不適切である。

2

jpqqueopenコマンドを実行したホストの内部的要因で，キューのオープンに失敗した。

5

初期化に失敗した。

論理ホスト名の定義または環境設定に誤りがある。

6

jpqqueopenコマンドを実行したホストでメモリー不足が発生した。

7

jpqqueopenコマンドを実行したホストで論理不正が発生した。

25

マネージャーホスト名の指定に自ホスト名および論理ホスト名以外を指定した。

100

TCP/IP通信でjpqqueopenコマンドを実行したホストからマネージャーホストに接続できない。

TCP/IPが正しく設定されていないため，jpqqueopenコマンドを実行したホストからマネージャーホストに接続できない。

マネージャーホスト名に誤りがある。または，マネージャーホストがプロセス停止状態である。

102

jpqqueopenコマンドを実行したホストでマネージャーホスト名のIPアドレスの解決に失敗した。

200

マネージャーホストがキューのオープンを受け付けない。

マネージャーホストが運用開始処理中，運用停止処理中，運用停止中，または縮退運転中である。

201

指定したキューが使用できない。

指定したキューがない。

202

マネージャーホストから応答がない。

203

マネージャーホストの内部的要因で，キューのオープンに失敗した。

206

キューをオープンする権限がない。

219

マネージャーホストがビジー状態である。

220

マネージャーホストでメモリー不足が発生した。

222

致命的なエラーが発生した。

システムコールでエラーが発生した。

223

マネージャーホストで論理不正が発生した。

224

JP1/AJS3以外のホストに要求した。

226

実行環境が不適切である。

jpqqueshow

形式

jpqqueshow
     [-mh マネージャーホスト名]
     {-q キュー名|-ah エージェントホスト名|-a|-ad|-n}
     [-em]

機能

キュー情報（キュー名，サブミットジョブ数の最大値・警告値，サブミットジョブ数など）を標準出力に出力します。

JP1/NQSEXECホスト，およびJP1/OJE for VOS3ホストのキュー情報も出力できます。

また，AS/400システムのキュー情報も出力できます。なお，AS/400システムに対して指定できるのは，-mh，-nオプションだけです。

実行権限

次に示すJP1権限レベルのどれかを与えられたユーザー

JP1_JPQ_Admin権限

JP1_JPQ_Operator権限（-adオプションは指定不可）

JP1_JPQ_User権限（-adオプションは指定不可）

ただし，-emオプションを指定する場合は次の権限が必要です（JP1_JPQ_Admin権限，JP1_JPQ_Operator権限，JP1_JPQ_User権限は必要ありません）。

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

引数

-mh マネージャーホスト名

キュー情報を出力したいキューがあるマネージャーホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，自ホスト名が仮定されます。

-emオプションと同時に指定する場合，指定できるホスト名は，自ホスト名または自ホスト上の論理ホスト名だけです。それ以外の値が指定された場合はエラー（エラーコード25）となります。また，-mhオプションにエイリアスホスト名を指定することはできません。

-q キュー名

キュー情報を出力したいキュー名を指定します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。

このオプションは，JP1/NQSEXECおよびJP1/OJE for VOS3連携時には指定できません。

-ah エージェントホスト名

デフォルトキュー情報を出力したい場合に，マネージャーホストに登録したエージェントホスト名を指定します。デフォルトキューはエージェントホストを登録した際にエージェントホスト名と同じ名前で作成されるキューです。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

このオプションは，JP1/NQSEXECおよびJP1/OJE for VOS3連携時には指定できません。

-a

-mhオプションに指定したマネージャーホストの，すべてのキュー情報を出力します（ただし，デフォルトキューの情報は除く）。

このオプションは，JP1/NQSEXECおよびJP1/OJE for VOS3連携時には指定できません。

-ad

-mhオプションに指定したマネージャーホストの，すべてのキュー情報を出力します（デフォルトキューの情報を含む）。

このオプションは，JP1_JPQ_Admin権限を持つユーザーだけが指定できます。JP1/NQSEXECおよびJP1/OJE for VOS3連携時には指定できません。

-n

キュー情報として，-mhオプションに指定したマネージャーホスト内の，すべてのキュー名を出力します（ただし，デフォルトキューの情報は除く）。

-em

緊急実行時に指定します。

このオプションを指定すると，通常とは異なる通信経路に対して要求するため，障害時などに緊急で実行できるようになります。

なお，このオプションを指定する場合，マネージャーホスト名にIPアドレスは指定できません。

注意事項

-a，-adオプションの場合，キュー名として出力できるバイト数は21バイトです。キュー名が22バイト以上の場合，20バイト以降は「..」になります。

-emオプションは，エージェントホストの障害から復旧する目的でだけ指定してください。常に-emオプションを指定して運用する場合，障害発生時に対応できなくなるおそれがあります。

戻り値

0

正常終了。

1

引数の指定が不適切である。

2

jpqqueshowコマンドを実行したホストの内部的要因で，キュー情報の出力に失敗した。

5

初期化に失敗した。

論理ホスト名の定義または環境設定に誤りがある。

6

jpqqueshowコマンドを実行したホストでメモリー不足が発生した。

7

jpqqueshowコマンドを実行したホストで論理不正が発生した。

25

マネージャーホスト名の指定に自ホスト名および論理ホスト名以外を指定した。

100

TCP/IP通信でjpqqueshowコマンドを実行したホストからマネージャーホストに接続できない。

TCP/IPが正しく設定されていないため，jpqqueshowコマンドを実行したホストからマネージャーホストに接続できない。

マネージャーホスト名に誤りがある。または，マネージャーホストがプロセス停止状態である。

102

jpqqueshowコマンドを実行したホストでマネージャーホスト名のIPアドレスの解決に失敗した。

200

マネージャーホストがキュー情報の出力を受け付けない。

マネージャーホストが運用開始処理中，運用停止処理中，運用停止中，または縮退運転中である。

201

指定したキューが使用できない。

指定したキューがない。

202

マネージャーホストから応答がない。

203

マネージャーホストの内部的要因で，キュー情報の出力に失敗した。

206

キュー情報を出力する権限がない。

212

エージェントホスト，またはキューの追加・変更処理中のため，キュー情報の出力に失敗した。

213

マネージャーホストにキューがない。

219

マネージャーホストがビジー状態である。

220

マネージャーホストでメモリー不足が発生した。

222

致命的なエラーが発生した。

システムコールでエラーが発生した。

223

マネージャーホストで論理不正が発生した。

224

サポートしていないホストにキュー情報の出力を依頼した。

226

実行環境が不適切である。

出力例1

-q，または-ahオプションを指定した場合のファイル出力例と出力内容の意味を次に示します。

出力内容の意味を次に示します。

QUEUE

キューの情報を，「キュー種別:キュー名（または，エージェントホスト名）」の形式で示します。

キュー種別は次のとおりです。

q：キュー

a：エージェントホスト

MAXQUEUE

サブミットジョブ数の最大値を示します。

10バイト分出力されます。

WARNQUEUE

サブミットジョブ数の警告値を示します。

10バイト分出力されます。

ENTRYSTATUS

ジョブの受付口の状態を示します。

OPEN：開いている

CLOSE：閉じている

EXITSTATUS

ジョブの取出口の状態を示します。

OPEN：開いている

CLOSE：閉じている

QUEUING

現在のサブミットジョブ数（現在実行中のジョブ数を除く）を示します。

EXECUTING

現在実行中のジョブ数を示します。

LINKAGENT

接続されているエージェントホストの情報を，「接続されているエージェントホスト名:優先順位」の形式で示します。

出力例2

-a，または-adオプションを指定した場合のファイル出力例と出力内容の意味を次に示します。

出力内容の意味を次に示します。

T

キュー種別を示します。

q：キュー

a：エージェントホスト

QUEUE

キュー名（または，エージェントホスト名）を示します。

21バイト分出力されます。

MAXQUEUE

サブミットジョブ数の最大値を示します。

WARNQUEUE

サブミットジョブ数の警告値を示します。

ENT

ジョブの受付口の状態を示します。

OPEN：開いている

CLOSE：閉じている

EXIT

ジョブの取出口の状態を示します。

OPEN：開いている

CLOSE：閉じている

QUEUING

現在のサブミットジョブ数（現在実行中のジョブ数を除く）を示します。

EXECUTING

現在実行中のジョブ数を示します。

出力例3

-nオプションを指定した場合のファイル出力例と出力内容の意味を次に示します。

出力内容の意味を次に示します。

QUEUE

キュー名を示します。

jpqresadd

形式

jpqresadd
     [-mh マネージャーホスト名]
     -res 排他実行リソース名

機能

排他実行リソースを追加します。

実行権限

次に示すJP1権限レベルを与えられたユーザー

JP1_JPQ_Admin権限

引数

-mh マネージャーホスト名

排他実行リソースを追加したいマネージャーホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，自ホスト名が仮定されます。

-res 排他実行リソース名

追加したい排他実行リソース名を指定します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。

排他実行リソース名に空白文字を含める場合は，排他実行リソース名を「"」で囲んでください。

注意事項

このコマンドは，JP1/NQSEXECおよびJP1/OJE for VOS3との連携には使用できません。

戻り値

0

正常終了。

1

引数の指定が不適切である。

2

排他実行リソースの追加依頼側の内部的要因で，排他実行リソースの追加に失敗した。

5

初期化に失敗した。

論理ホスト名の定義または環境設定に誤りがある。

6

排他実行リソースの追加依頼側でメモリー不足が発生した。

7

排他実行リソースの追加依頼側で論理不正が発生した。

100

TCP/IP通信でマネージャーホストに接続できない。

TCP/IPが正しく設定されていないため，マネージャーホストに接続できない。

マネージャーホスト名に誤りがある。または，マネージャーホストがプロセス停止状態である。

102

マネージャーホスト名によるIPアドレスの解決に失敗した。

200

マネージャーホストが排他実行リソースの追加を受け付けない。

マネージャーホストが運用開始処理中，運用停止処理中，運用停止中，または縮退運転中である。

202

マネージャーホストから応答がない。

203

マネージャーホスト側の内部的要因で，排他実行リソースの追加に失敗した。

206

排他実行リソースを追加する権限がない。

219

マネージャーホストがビジー状態である。

220

マネージャーホストでメモリー不足が発生した。

222

致命的なエラーが発生した。

システムコールでエラーが発生した。

223

マネージャーホスト側で論理不正が発生した。

224

JP1/AJS3以外のホストに要求した。

226

実行環境が不適切である。

232

追加した排他実行リソースと同じ名称の排他実行リソースがすでにある。

235

排他実行リソースの最大定義数を超える。

jpqresdel

形式

jpqresdel
     [-mh マネージャーホスト名]
     -res 排他実行リソース名

機能

排他実行リソースを削除します。

実行権限

次に示すJP1権限レベルを与えられたユーザー

JP1_JPQ_Admin権限

引数

-mh マネージャーホスト名

排他実行リソースを削除したいマネージャーホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，自ホスト名が仮定されます。

-res 排他実行リソース名

削除したい排他実行リソース名を指定します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。

注意事項

このコマンドは，JP1/NQSEXECおよびJP1/OJE for VOS3との連携には使用できません。

削除対象の排他実行リソースを使用したジョブが実行前の場合，このコマンドを実行できます（ただし，ジョブ実行時，排他実行制御は無効になります）。

削除対象の排他実行リソースを使用したジョブが実行中の場合，このコマンドはエラーになります。

戻り値

0

正常終了。

1

引数の指定が不適切である。

2

jpqresdelコマンドを実行したホストの内部的要因で，排他実行リソースの削除に失敗した。

5

初期化に失敗した。

論理ホスト名の定義または環境設定に誤りがある。

6

jpqresdelコマンドを実行したホストでメモリー不足が発生した。

7

jpqresdelコマンドを実行したホストで論理不正が発生した。

100

TCP/IP通信でjpqresdelコマンドを実行したホストからマネージャーホストに接続できない。

TCP/IPが正しく設定されていないため，jpqresdelコマンドを実行したホストからマネージャーホストに接続できない。

マネージャーホスト名に誤りがある。または，マネージャーホストがプロセス停止状態である。

102

jpqresdelコマンドを実行したホストでマネージャーホスト名のIPアドレスの解決に失敗した。

200

マネージャーホストが排他実行リソースの削除を受け付けない。

マネージャーホストが運用開始処理中，運用停止処理中，運用停止中，または縮退運転中である。

201

指定した排他実行リソースが使用できない。

指定した排他実行リソースがない。

202

マネージャーホストから応答がない。

203

マネージャーホストの内部的要因で，排他実行リソースの削除に失敗した。

206

排他実行リソースを削除する権限がない。

219

マネージャーホストがビジー状態である。

220

マネージャーホストでメモリー不足が発生した。

222

致命的なエラーが発生した。

システムコールでエラーが発生した。

223

マネージャーホストで論理不正が発生した。

224

JP1/AJS3以外のホストに要求した。

226

実行環境が不適切である。

233

実行中のジョブ（標準ジョブ，カスタムジョブ，またはアクションジョブ）がある。

jpqresshow

形式

jpqresshow
     [-mh マネージャーホスト名]
     {-res 排他実行リソース名|-a|-n}

機能

排他実行リソース情報（名称，その排他実行リソースを使用しているジョブの状態とジョブID）を標準出力ファイルに出力します。

実行権限

次に示すJP1権限レベルのどれかを与えられたユーザー

JP1_JPQ_Admin権限

JP1_JPQ_Operator権限

JP1_JPQ_User権限

引数

-mh マネージャーホスト名

情報を出力したい排他実行リソースが登録されているマネージャーホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

省略した場合，自ホスト名が仮定されます。

-res 排他実行リソース名

その排他実行リソースについて，名称，排他実行リソースを使用しているジョブの状態やジョブIDを表示したい場合に，排他実行リソース名を指定します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。

-a

-mhオプションに指定したマネージャーホストに登録されているすべての排他実行リソースについて，名称，その排他実行リソースを使用しているジョブの状態とジョブIDを出力します。

-n

-mhオプションに指定したマネージャーホストに登録されているすべての排他実行リソースについて，名称だけを出力します。

注意事項

このコマンドは，JP1/NQSEXECおよびJP1/OJE for VOS3との連携には使用できません。

戻り値

0

正常終了。

1

引数の指定が不適切である。

2

排他実行リソース情報の出力依頼側の内部的要因で，排他実行リソース情報の出力に失敗した。

5

初期化に失敗した。

論理ホスト名の定義または環境設定に誤りがある。

6

排他実行リソース情報の出力依頼側でメモリー不足が発生した。

7

排他実行リソース情報の出力依頼側で論理不正が発生した。

100

TCP/IP通信でマネージャーホストに接続できない。

TCP/IPが正しく設定されていないため，マネージャーホストに接続できない。

マネージャーホスト名に誤りがある。または，マネージャーホストがプロセス停止状態である。

102

マネージャーホスト名によるIPアドレスの解決に失敗した。

200

マネージャーホストが排他実行リソース情報の出力を受け付けない。

マネージャーホストが運用開始処理中，運用停止処理中，運用停止中，または縮退運転中である。

201

指定した排他実行リソースが使用できない。

指定した排他実行リソースがない。

202

マネージャーホストから応答がない。

203

マネージャーホスト側の内部的要因で，排他実行リソース情報の出力に失敗した。

206

排他実行リソース情報を出力する権限がない。

212

排他実行リソースの追加・変更処理中のため，排他実行リソース情報の出力に失敗した。

213

マネージャーホストに排他実行リソースがない。

219

マネージャーホストがビジー状態である。

220

マネージャーホスト側でメモリー不足が発生した。

222

致命的なエラーが発生した。

システムコールでエラーが発生した。

223

マネージャーホスト側で論理不正が発生した。

224

JP1/AJS3以外のホストに要求した。

226

実行環境が不適切である。

出力例1

-resオプションを指定した場合のファイル出力例と出力内容の意味を次に示します。

出力内容の意味を次に示します。

RESOURCE

排他実行リソース名を示します。

STATUS

排他実行リソースを使用しているジョブの状態を示します。

EXECUTING：ジョブは実行中である。

WAITING：ジョブは実行中ではない。

JOBID

排他実行リソースを使用しているジョブのジョブIDを示します。

出力例2

-aオプションを指定した場合のファイル出力例と出力内容の意味を次に示します。

出力内容の意味を次に示します。

RESOURCE

排他実行リソース名を示します。出力できるバイト数は57バイトです。排他実行リソース名が58バイト以上の場合，56バイト以降は「..」になります。

STATUS

排他実行リソースを使用しているジョブの状態を示します。

EXECUTING：ジョブは実行中である。

WAITING：ジョブは実行中ではない。

JOBID

排他実行リソースを使用しているジョブのジョブIDを示します。

出力例3

-nオプションを指定した場合のファイル出力例と出力内容の意味を次に示します。

出力内容の意味を次に示します。

RESOURCE

排他実行リソース名を示します。

4　情報定義ファイルの作成

この章では，各種の情報定義ファイルの作成方法について説明します。

4.1　ユニット定義ファイルの作成

ユニット定義ファイルには，ユニットの構成や内容を定義します。ajsdefineコマンドでユニットを定義する場合は，このユニット定義ファイルを指定します。

この節では，ユニット定義ファイルの作成方法について説明します。

4.1.1　ユニット定義ファイルの記述形式

ユニット定義ファイルに定義する，ユニット定義パラメーターの記述形式を次に示します。

図4‒1　ユニット定義パラメーターの記述形式

記述項目について説明します。

(A)コメント文

コメントを追加したい場合は，コメントを「/*」と「*/」で囲んで記述します。

コメントは，ユニット属性パラメーターを定義した行，およびユニット定義パラメーターを定義した行には記述できません。また，「/*/*xxxxx*/*/」のように，コメントを入れ子にすることはできません。

(B)ユニット属性パラメーター

ユニットの属性を記述します。

記述形式を次に示します。

記述項目について説明します。

ユニット名

ユニット名を指定します。

指定できる文字数は，1〜30（単位：バイト）です。ただし，文字コードがUTF-8の場合で，環境設定パラメーターDEFLENTYPEが「sjis」のときは，文字数をシフトJISに換算して1〜30（単位：バイト）です。

ユニット名には，ルートジョブグループ「/」は指定できません。

許可モード

ユニットの許可モードを指定します。

指定できる値は，4けたの8進数の値です。

各けたの意味を次に示します。

なお，各定義情報にeuパラメーターが指定してある場合，各定義情報のeuパラメーターの指定値が有効になります。

1けた目

ジョブ実行時のユーザーの扱いを指定します。

0〜3：ジョブネットを登録したJP1ユーザーを，ジョブ実行時のユーザーとします。

4〜7：ジョブを所有するJP1ユーザーを，ジョブ実行時のユーザーとします。

2〜4けた目

任意の値を指定します。

JP1ユーザー名

ユニットの所有者となるJP1ユーザー名を指定します。

指定できる文字数は，1〜31（単位：バイト）です。

省略した場合，ユニットを作成したユーザーのJP1ユーザー名が仮定されます。

なお，イベント受信ジョブは，指定しても無視されます。

JP1資源グループ名

JP1資源グループ名を指定します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。

指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。

省略した場合，何も仮定されません。

なお，イベント受信ジョブは，指定しても無視されます。

(C)ユニット定義パラメーターの記述開始

「{」を記述します。

対応する「}」までの内容が，ユニット属性パラメーターで指定したユニットのユニット定義パラメーターです。

(D)ユニット定義パラメーター群

ユニット定義パラメーターを記述します。

詳細については，「4.2 定義情報の形式およびパラメーター」を参照してください。

(E)下位ユニットのユニット属性パラメーター

下位ユニットのユニット属性パラメーターを記述します。

下位ユニットのユニット属性パラメーターは，必ず上位ユニットのユニット定義パラメーター群の末尾に指定してください。

詳細については，「(B) ユニット属性パラメーター」を参照してください。

(F)ユニット定義パラメーターの記述終了

「}」を記述します。

4.1.2　ユニット定義パラメーター定義時の注意事項

どの種別のユニットを定義したいかによって，ファイルに定義する定義情報が異なります。

ここでは，まず，ユニットを定義するためには，どの定義情報が必要なのかを説明します。次に，各定義情報の記述方法を説明します。

定義したいユニットと，必要な定義情報の関係を表4-1に示します。なお，表4-1の定義情報1〜9の意味は次のとおりです。

定義情報1

属性定義情報

定義情報2

ユニット構成定義情報

定義情報3

ジョブグループ定義情報

定義情報4

ジョブネット定義情報

定義情報5

ジョブ定義情報

ジョブとは，次のジョブのことです。

UNIX／PCジョブ

QUEUEジョブ

判定ジョブ

JP1イベント受信監視ジョブ

ファイル監視ジョブ

メール受信監視ジョブ

メッセージキュー受信監視ジョブ

MSMQ受信監視ジョブ

ログファイル監視ジョブ

Windowsイベントログ監視ジョブ

実行間隔制御ジョブ

JP1イベント送信ジョブ

メール送信ジョブ

メッセージキュー送信ジョブ

MSMQ送信ジョブ

JP1/Cm2状態通知ジョブ

ローカル電源制御ジョブ

リモート電源制御ジョブ

UNIX／PCカスタムジョブ

引き継ぎ情報設定ジョブ

定義情報6

マネージャーユニット定義情報

マネージャーユニットとは，マネージャージョブグループとマネージャージョブネットのことです。

定義情報7

起動条件定義情報

定義情報8

ホストリンクジョブネット定義情報

定義情報9

ジョブネットコネクタ定義情報

表4‒1　必要な定義情報

定義

情報

1

定義

情報

2

定義

情報

3

定義

情報

4

定義

情報

5

定義

情報

6

定義

情報

7

定義

情報

8

定義

情報

9

ジョブグループ

○

○

○※3

×

×

×

×

×

×

ジョブネット

○

○

×

○※3

×

×

×

×

×

ジョブ※1

○

×

×

×

○

×

×

×

×

マネージャーユニット※2

○

×

×

×

×

○

×

×

×

起動条件

○

×

×

×

×

×

○

×

×

ホストリンクジョブネット

○

×

×

×

×

×

×

○

×

ジョブネットコネクタ

○

×

×

×

×

×

×

×

○

（凡例）

○：必ず定義する

×：定義しなくてよい

注※1

ジョブの種類については，前述の「定義情報5」の説明を参照してください。

注※2

マネージャーユニットの種類については，前述の「定義情報6」の説明を参照してください。

注※3

ジョブネットコネクタを使ってルートジョブネットまたはプランニンググループ直下のルートジョブネットの実行順序を制御するためには，ジョブネットコネクタの実行順序制御方法の指定が必要になります。

各定義情報の記述方法については，「4.2 定義情報の形式およびパラメーター」を参照してください。

4.2　定義情報の形式およびパラメーター

ユニットを定義するための定義情報の記述形式を説明します。

4.2.1　属性定義情報の記述方法

属性定義情報の記述方法を説明します。

属性定義情報は，各ユニット定義パラメーターの先頭に指定します。

属性定義情報の形式，およびパラメーターを次に示します。

形式

ty={g|mg|n|rn|rm|rr|rc|mn|j|rj|pj|
     rp|qj|rq|jdj|rjdj|orj|rorj|evwj|
     revwj|flwj|rflwj|mlwj|rmlwj|mqwj|
     rmqwj|mswj|rmswj|lfwj|rlfwj|ntwj|
     rntwj|tmwj|rtmwj|evsj|revsj|mlsj|
     rmlsj|mqsj|rmqsj|mssj|rmssj|cmsj|
     rcmsj|pwlj|rpwlj|pwrj|rpwrj|cj|rcj|cpj|rcpj|hln|nc};
[cm="コメント";]

パラメーター

ty=

ユニット種別を指定します。

g：ジョブグループまたはプランニンググループを定義します。

mg：マネージャージョブグループを定義します。

n：ジョブネットを定義します。

rn：リカバリージョブネットを定義します。

rm：リモートジョブネットを定義します。

rr：リカバリーリモートジョブネットを定義します。

rc：ルートジョブネットに起動条件を定義します。

mn：マネージャージョブネットを定義します。

j：UNIXジョブを定義します。

rj：リカバリーUNIXジョブを定義します。

pj：PCジョブを定義します。

rp：リカバリーPCジョブを定義します。

qj：QUEUEジョブを定義します。

rq：リカバリーQUEUEジョブを定義します。

jdj：判定ジョブを定義します。

rjdj：リカバリー判定ジョブを定義します。

orj：ORジョブを定義します。

rorj：リカバリーORジョブを定義します。

evwj：JP1イベント受信監視ジョブを定義します。

revwj：リカバリーJP1イベント受信監視ジョブを定義します。

flwj：ファイル監視ジョブを定義します。

rflwj：リカバリーファイル監視ジョブを定義します。

mlwj：メール受信監視ジョブを定義します。

rmlwj：リカバリーメール受信監視ジョブを定義します。

mqwj：メッセージキュー受信監視ジョブを定義します。

rmqwj：リカバリーメッセージキュー受信監視ジョブを定義します。

mswj：MSMQ受信監視ジョブを定義します。

rmswj：リカバリーMSMQ受信監視ジョブを定義します。

lfwj：ログファイル監視ジョブを定義します。

rlfwj：リカバリーログファイル監視ジョブを定義します。

ntwj：Windowsイベントログ監視ジョブを定義します。

rntwj：リカバリーWindowsイベントログ監視ジョブを定義します。

tmwj：実行間隔制御ジョブを定義します。

rtmwj：リカバリー実行間隔制御ジョブを定義します。

evsj：JP1イベント送信ジョブを定義します。

revsj：リカバリーJP1イベント送信ジョブを定義します。

mlsj：メール送信ジョブを定義します。

rmlsj：リカバリーメール送信ジョブを定義します。

mqsj：メッセージキュー送信ジョブを定義します。

rmqsj：リカバリーメッセージキュー送信ジョブを定義します。

mssj：MSMQ送信ジョブを定義します。

rmssj：リカバリーMSMQ送信ジョブを定義します。

cmsj：JP1/Cm2状態通知ジョブを定義します。

rcmsj：リカバリーJP1/Cm2状態通知ジョブを定義します。

pwlj：ローカル電源制御ジョブを定義します。

rpwlj：リカバリーローカル電源制御ジョブを定義します。

pwrj：リモート電源制御ジョブを定義します。

rpwrj：リカバリーリモート電源制御ジョブを定義します。

cj：カスタムUNIXジョブを定義します。

rcj：リカバリーカスタムUNIXジョブを定義します。

cpj：カスタムPCジョブを定義します。

rcpj：リカバリーカスタムPCジョブを定義します。

hln：ホストリンクジョブネットを定義します。

nc：ジョブネットコネクタを定義します。

cm="コメント";

コメントを定義します。

指定できる文字数は，1〜80（単位：バイト）です。ただし，文字コードがUTF-8の場合で，環境設定パラメーターDEFLENTYPEが「sjis」のときは，文字数をシフトJISに換算して1〜80（単位：バイト）です。

コメントに「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

4.2.2　ユニット構成定義情報の記述方法

ユニット構成定義情報の記述方法を説明します。

ユニット構成定義情報の形式，およびパラメーターを次に示します。

形式

[el=ユニット名,ユニット種別,+H +V;]
[sz=横アイコン数＊縦アイコン数;]

パラメーター

el=ユニット名,ユニット種別,+H +V;

ユニットに含まれるユニットの情報を指定します。

ユニット名：ユニットに含まれるユニット名を指定します。

指定できる文字数は，1〜30（単位：バイト）です。

ユニット種別：ユニットに含まれるユニットの種別を指定します。

ユニットの種別の詳細については，「4.2.1 属性定義情報の記述方法」のtyパラメーターを参照してください。

+H

ユニットをJP1/AJS3 - Viewのウィンドウに表示する際の，ユニットアイコンの水平位置をピクセル値で指定します。

指定できる値は，0〜16,000（単位：ピクセル）です。

ピクセル値は，次の計算式から求めます。

H=80＋160x（x：0〜横アイコン数−1）

なお，計算式から求まる値以外の値が指定された場合，適切な値が自動設定されます。

ジョブグループ，および起動条件に含まれるユニットの場合，0が仮定されます。

+V

ユニットをJP1/AJS3 - Viewのウィンドウに表示する際の，ユニットアイコンの垂直位置をピクセル値で指定します。

指定できる値は，0〜10,000（単位：ピクセル）です。

ピクセル値は，次の計算式から求めます。

V=48＋96y（y：0〜縦アイコン数−1）

なお，計算式から求まる値以外の値が指定された場合，適切な値が自動設定されます。

ジョブグループ，および起動条件に含まれるユニットの場合，0が仮定されます。

sz=横アイコン数＊縦アイコン数;

JP1/AJS3 - Viewのウィンドウに表示するユニットアイコン数の最大値を定義します。ジョブネット，およびリモートジョブネットに対してだけ有効です。

横アイコン数：指定できる値は，1〜100です。省略した場合，10が仮定されます。

縦アイコン数：指定できる値は，1〜100です。省略した場合，8が仮定されます。

4.2.3　ジョブグループ定義情報の記述方法

ジョブグループ（またはプランニンググループ）定義情報の記述方法を説明します。

ジョブグループ定義情報の形式，およびパラメーターを次に示します。

形式

[op={yyyy/mm/dd
     |{su|mo|tu|we|th|fr|sa}};]
[cl={yyyy/mm/dd
     |{su|mo|tu|we|th|fr|sa}};]
[sdd={dd|{su|mo|tu|we|th|fr|sa}:n};]
[md={th|ne};]
[stt=hh:mm;]
[gty={p|n};]
[ncl={y|n};]
[ncn=ジョブネットコネクタ名;]
[ncs={y|n};]
[ncex={y|n};]
[nchn="接続ホスト名";]
[ncsv=接続サービス名;]

パラメーター

op={yyyy/mm/dd|{su|mo|tu|we|th|fr|sa}};

カレンダー情報として，運用日を定義します。

yyyy：運用日の西暦年を指定します。指定できる値は，1994〜2036（単位：西暦年）です。

mm：運用日の月を指定します。指定できる値は，1〜12（単位：月）です。

dd：運用日の日を指定します。指定できる値は，1〜31（単位：日）です。

su：日曜日を運用日とします。

mo：月曜日を運用日とします。

tu：火曜日を運用日とします。

we：水曜日を運用日とします。

th：木曜日を運用日とします。

fr：金曜日を運用日とします。

sa：土曜日を運用日とします。

cl={yyyy/mm/dd|{su|mo|tu|we|th|fr|sa}};

カレンダー情報として，休業日を定義します。

yyyy：休業日の西暦年を指定します。指定できる値は，1994〜2036（単位：西暦年）です。

mm：休業日の月を指定します。指定できる値は，1〜12（単位：月）です。

dd：休業日の日を示します。指定できる値は，1〜31（単位：日）です。

su：日曜日を休業日とします。

mo：月曜日を休業日とします。

tu：火曜日を休業日とします。

we：水曜日を休業日とします。

th：木曜日を休業日とします。

fr：金曜日を休業日とします。

sa：土曜日を休業日とします。

sdd={dd|{su|mo|tu|we|th|fr|sa}:n};

カレンダー情報として，基準日を定義します。

省略した場合，上位ジョブグループの基準日が仮定されます。上位のすべてのジョブグループに基準日が定義されていない場合は，1が仮定されます。

dd：基準日を暦日で指定します。指定できる値は，1〜31（単位：日）です。

su：日曜日を基準日とします。

mo：月曜日を基準日とします。

tu：火曜日を基準日とします。

we：水曜日を基準日とします。

th：木曜日を基準日とします。

fr：金曜日を基準日とします。

sa：土曜日を基準日とします。

n：何週目の曜日を基準日にするかを定義します。指定できる値は，1〜5（単位：週）です。

md={th|ne};

カレンダー情報として，月区分を定義します。省略した場合，上位ジョブグループの月区分が仮定されます。上位のすべてのジョブグループに月区分が定義されていない場合は，thが仮定されます。

th：基準日以降の日を基準日の月（当月）とします。

ne：基準日以降の日を翌月とします。

stt=hh:mm;

カレンダー情報として，基準時刻を定義します。省略した場合，上位ジョブグループの基準時刻が仮定されます。上位のすべてのジョブグループに基準時刻が定義されていない場合は，00:00が仮定されます。

hh：基準時刻の時を指定します。指定できる値は，0〜23（単位：時）です。

mm：基準時刻の分を指定します。指定できる値は，0〜59（単位：分）です。

gty={p|n}

ジョブグループの種別を指定します。省略した場合，nが仮定されます。

p：プランニンググループ

n：ジョブグループ

ncl={y|n};

プランニンググループの場合，ジョブネットコネクタを使ってプランニンググループ直下のルートジョブネットの実行順序を制御するかどうかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。このパラメーターは，プランニンググループ（パラメーターgtyにpを指定）だけに指定できます。

y：プランニンググループ直下のルートジョブネットの実行順序を制御します。

n：プランニンググループ直下のルートジョブネットの実行順序を制御しません。

ncn=ジョブネットコネクタ名;

プランニンググループ直下のルートジョブネットの実行順序を制御する場合，接続するジョブネットコネクタのユニット完全名を指定します。指定できる文字数は，1〜930（単位：バイト）です。次のようなユニット名を指定した場合はエラーになります。

「/（スラント）」で始まっていない

「/」と「/」の間が30バイトを超えている個所がある

「/」で終了している

このパラメーターは，プランニンググループ（パラメーターgtyにpを指定）だけに指定できます。また，パラメーターnclにyが設定されていない場合，このパラメーターを指定するとエラーになります。

ncs={y|n};

プランニンググループ直下のルートジョブネットの実行順序を制御する場合，その実行順序制御方式を定義します。省略した場合，nが仮定されます。このパラメーターは，プランニンググループ（パラメーターgtyにpを指定）だけに指定できます。また，パラメーターnclにyが設定されていない場合，このパラメーターを指定するとエラーになります。

y：ジョブネットコネクタと同期して実行します。

n：ジョブネットコネクタと非同期で実行します。

ncex={y|n};

プランニンググループ配下のルートジョブネットの実行順序を制御する場合に，スケジューラーサービス間連携させるかどうかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。

このパラメーターは，プランニンググループだけに指定できます。

また，パラメーターnclにyが設定されていない場合はエラーになります。

y：スケジューラーサービス間連携します。

別のホストまたは別のスケジューラーサービスに定義したジョブネットコネクタと連携します。

n：スケジューラーサービス間連携しません。

同一スケジューラーサービスに定義したジョブネットコネクタとだけ連携します。

nchn="接続ホスト名";

自身を接続対象としているジョブネットコネクタが定義されているホスト名を指定します。指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。半角スペース，タブ文字，改行文字は指定できません。

このパラメーターは，プランニンググループだけに指定できます。また，パラメーターncexにyが設定されていない場合はエラーになります。

ホスト名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

ncsv=接続サービス名;

自身を接続対象としているジョブネットコネクタが定義されているスケジューラーサービス名を指定します。指定できる文字数は，1〜30（単位：バイト）です。

このパラメーターは，プランニンググループだけに指定できます。また，パラメーターncexにyが設定されていない場合はエラーになります。

4.2.4　ジョブネット定義情報の記述方法

ジョブネット定義情報の記述方法を説明します。

複数のユニットを同時に定義する場合は，上位のユニット定義パラメーターに続いて，下位のユニット属性パラメーターを記述します。

ジョブネット定義情報の形式，およびパラメーターを次に示します。

形式

[sd=[N,]{[[yyyy/]mm/]{[+|*|@]dd
     |[+|*|@]b[-DD]|[+]{su|mo|tu|we|th|fr|sa}
     [:{n|b}]}|en|ud};]
[st=[N,][+]hh:mm;]
[sy=[N,]hh:mm|{M|U|C}mmmm;]
[ey=[N,]hh:mm|{M|U|C}mmmm;]
[ln=[N,]n;]
[cy=[N,](n,{y|m|w|d});]
[sh=[N,]{be|af|ca|no};]
[shd=[N,]n;]
[wt=[N,]{no|hh:mm|mmmm|un};]
[wc=[N,]{no|n|un};]
[cftd=[N,]{no|be|af|db|da}[,n[,N]];]
[ed=yyyy/mm/dd;]
[rg=n;]
[pr=n;]
[ni=n;]
[ha={y|w|a|n};]
[ejn=排他ジョブネット名;]
[cd={no|un|n};]
[de={y|n};]
[ms={sch|mlt};]
[mp={y|n};]
[jc=ジョブグループ完全名;]
[rh="実行マネージャー名";]
[ex="実行エージェント名";]
[fd=実行所要時間;]
[ar=(f=先行ユニット名,t=後続ユニット名[,接続種別]);]
[ncl={y|n};]
[ncn=ジョブネットコネクタ名;]
[ncs={y|n};]
[ncex={y|n};]
[nchn="接続ホスト名";]
[ncsv=接続サービス名;]
[mm={and|or};]
[nmg={y|n};]
[eun=待ち合わせ対象ユニット名;]
[ega={exec|execdeffer|none};]
[uem={y|n};]

パラメーター

sd=[N,]{[[yyyy/]mm/]{[+|*|@]dd|[+|*|@]b[-DD]|[+]{su|mo|tu|we|th|fr|sa} [:{n|b}]}|en|ud};

ジョブネットの実行開始日を定義します。実行開始日は，最大で144個定義できます。ルートジョブネットで省略した場合，「1, en」が仮定されます。

N：ジョブネットの実行開始日を複数定義する場合のルール番号を指定します。指定できる値は，0〜144です。

この番号は，実行開始時刻，開始遅延時刻，終了遅延時刻，対応する上位ジョブネットのルール番号，処理サイクル，振り替え方法，振り替え猶予日数のルール番号に対応します。

「sd=0, ud」と定義すると，すべて未定義にできます。

yyyy：ジョブネットの実行開始日の西暦年を指定します。指定できる値は，1994〜2036（単位：西暦年）です。省略した場合，ジョブネットを実行登録した日の年が仮定されます。

mm：ジョブネットの実行開始日の月を指定します。指定できる値は，1〜12（単位：月）です。省略した場合，ジョブネットを実行登録した日の月が仮定されます。

+：ジョブネットの実行開始日を相対日で指定します。

*：ジョブネットの実行開始日を運用日で指定します。

@：ジョブネットの実行開始日を休業日で指定します。

dd：ジョブネットの実行開始日の日を定義します。

絶対日指定の場合

年月日指定：1〜指定年月の最終日（単位：日）です。

月日指定：1〜指定月の最終日（単位：日）です。ただし，2月の場合は，1〜29です。

日指定：1〜31（単位：日）です。

相対日，運用日，休業日指定の場合

1〜35（単位：日）です。

b：ジョブネットの実行開始日を，その月の最終日とします。

-DD：ジョブネットの実行開始日として，月末または最終運用日から何日前かを指定します。省略した場合，月末または最終運用日が仮定されます。

絶対日指定の場合

年月日指定：1〜指定年月の最終日−1（単位：日）です。

月日指定：0〜指定月の最終日−1（単位：日）です。ただし，2月の場合は，0〜28です。

日指定：0〜30（単位：日）です。

相対日，運用日，休業日指定の場合

0〜34（単位：日）です。

su：日曜日をジョブネットの実行開始日とします。

mo：月曜日をジョブネットの実行開始日とします。

tu：火曜日をジョブネットの実行開始日とします。

we：水曜日をジョブネットの実行開始日とします。

th：木曜日をジョブネットの実行開始日とします。

fr：金曜日をジョブネットの実行開始日とします。

sa：土曜日をジョブネットの実行開始日とします。

n：指定した曜日が，月初めを基準に何週目の曜日かを指定します。指定できる値は，1〜5（単位：週）です。省略した場合，年（yyyy）と月（mm）を指定しているときは1が，年と月を指定していないときは実行登録日からいちばん近い指定曜日の週が仮定されます。

en：ジョブネットを実行登録した日を実行開始日とします。

ud：ジョブネットのスケジュールをすべて未定義にします。この場合，Nに必ず0を指定してください。

st=[N,][+]hh:mm;

ジョブネットの実行開始時刻を定義します。省略した場合，+00:00（相対時刻の0時00分）が仮定されます。

N：ジョブネットの実行開始日のルール番号に対応する，実行開始時刻のルール番号を指定します。指定できる値は，1〜144です。省略した場合，1が仮定されます。

+：hhおよびmmで指定するジョブネットの実行開始時刻を，相対時刻として扱います。省略した場合，絶対時刻として扱われます。

hh：ジョブネットの実行開始時刻の時を指定します。指定できる値は，0〜47（単位：時）です。省略した場合，0が仮定されます。

mm：ジョブネットの実行開始時刻の分を指定します。指定できる値は，0〜59（単位：分）です。省略した場合，0が仮定されます。

sy=[N,]hh:mm|{M|U|C}mmmm;

ジョブネットの開始遅延時刻を定義します。

N：ジョブネットの実行開始日のルール番号に対応する，開始遅延時刻のルール番号を指定します。指定できる値は，1〜144です。省略した場合，1が仮定されます。

hh：ジョブネットの開始遅延時刻の時を指定します。指定できる値は，0〜47（単位：時）です。

mm：ジョブネットの開始遅延時刻の分を指定します。指定できる値は，0〜59（単位：分）です。

M：mmmmで指定した分を，ルートジョブネットの実行開始時刻からの相対分とします。

U：mmmmで指定した分を，上位ジョブネットの実行開始時刻からの相対分とします。

C：mmmmで指定した分を，自ジョブネットの実行開始時刻からの相対分とします。

mmmm：開始遅延時刻を，ルートジョブネット，上位ジョブネット，または自ジョブネットの実行開始時刻からの相対分で指定します。指定できる値は，1〜2,879（単位：分）です。

ey=[N,]hh:mm|{M|U|C}mmmm;

ジョブネットの終了遅延時刻を定義します。

N：ジョブネットの実行開始日のルール番号に対応する，終了遅延時刻のルール番号を指定します。指定できる値は，1〜144です。省略した場合，1が仮定されます。

hh：ジョブネットの終了遅延時刻の時を指定します。指定できる値は，0〜47（単位：時）です。

mm：ジョブネットの終了遅延時刻の分を指定します。指定できる値は，0〜59（単位：分）です。

M：mmmmで指定した分を，ルートジョブネットの実行開始時刻からの相対分とします。

U：mmmmで指定した分を，上位ジョブネットの実行開始時刻からの相対分とします。

C：mmmmで指定した分を，自ジョブネットの実行開始時刻からの相対分とします。

mmmm：終了遅延時刻を，ルートジョブネット，上位ジョブネット，または自ジョブネットの実行開始時刻からの相対分で指定します。指定できる値は，1〜2,879（単位：分）です。

ln=[N,]n;

対応する上位ジョブネットの，スケジュールのルール番号を定義します。ルートジョブネットに指定しても無視されます。

N：ジョブネットの実行開始日のルール番号を指定します。指定できる値は，1〜144です。省略した場合，1が仮定されます。

n：対応する上位ジョブネットの，実行開始日のルール番号を指定します。指定できる値は，1〜144です。

cy=[N,](n,{y|m|w|d});

ジョブネットの処理サイクルを定義します。省略した場合，処理サイクルなしと仮定されます。

N：ジョブネットの実行開始日のルール番号を指定します。指定できる値は，1〜144です。省略した場合，1が仮定されます。

n：処理サイクルの数を指定します。指定できる値は，続いて指定するパラメーター（y，m，w，またはd）によって異なります。

y：処理サイクルの単位を年とします。nに指定できる値は，1〜9（単位：年）です。

m：処理サイクルの単位を月とします。nに指定できる値は，1〜12（単位：月）です。

w：処理サイクルの単位を週とします。nに指定できる値は，1〜5（単位：週）です。ただし，このパラメーターは，実行開始日を運用日，または休業日で定義している場合は（「sd=*」または「sd=@」を指定している場合は）指定できません。指定した場合，1週を7運用日，または7休業日としてスケジュールが算出されますが，日単位で指定することを推奨します（例えば，「1,w」の代わりに，「7,d」と指定することを推奨します）。

d：処理サイクルの単位を日とします。nに指定できる値は，1〜31（単位：日）です。

sh=[N,]{be|af|ca|no};

ジョブネットの実行予定日がJP1/AJS3上のカレンダーで休業日の場合の，実行日の振り替え方法を定義します。

N：ジョブネットの実行開始日のルール番号を指定します。指定できる値は，1〜144です。省略した場合，1が仮定されます。

be：実行予定日が休業日に当たる場合は，実行予定日の前の日に振り替えます。

af：実行予定日が休業日に当たる場合は，実行予定日のあとの日に振り替えます。

ca：実行予定日が休業日に当たる場合は，ジョブネットを実行しません。

no：JP1/AJS3のサービスが起動している場合にだけ，実行予定日が休業日であっても強制的に実行します。

shd=[N,]n;

ジョブネットの実行振り替えの猶予日数を定義します。

N：ジョブネットの実行開始日のルール番号を指定します。指定できる値は，1〜144です。省略した場合，1が仮定されます。

n：ジョブネットの実行振り替えの猶予日数を指定します。指定できる値は，1〜31（単位：日）です。省略した場合，2が仮定されます。

wt=[N,]{no|hh:mm|mmmm|un};

ジョブネットがイベント待ちになってから，イベント待ちを解除する時刻を定義します。省略した場合，noが仮定されます。このパラメーターは，wcパラメーターと同時に指定してください。

N：ジョブネットの実行開始日のルール番号を指定します。指定できる値は，1〜144です。省略した場合，1が仮定されます。

no：イベント待ちを利用しません。

hh：イベント待ちを解除する時刻の時を指定します。指定できる値は，0〜47（単位：時）です。

mm：イベント待ちを解除する時刻の分を指定します。指定できる値は，0〜59（単位：分）です。

mmmm：イベント待ちを解除する時刻を，ジョブネットの実行開始時刻からの相対分で指定します。指定できる値は，1〜2,879（単位：分）です。

un：無制限にイベントを待ちます。

wc=[N,]{no|n|un};

イベント起動によって実行を開始したジョブネットの実行終了後，再度イベント待ちを行う回数を定義します。noを指定するとイベント待ちを行いません。省略した場合，noが仮定されます。このパラメーターは，wtパラメーターと同時に指定してください。

N：ジョブネットの実行開始日のルール番号を指定します。指定できる値は，1〜144です。省略した場合，1が仮定されます。

no：イベント待ちを行いません。

n：イベント待ちを行う回数を指定します。指定できる値は，1〜999（単位：回）です。省略した場合，1が仮定されます。

un：無制限にイベントを待ちます。

cftd=[N,]{no|be|af|db|da}[,n[,N]];

ジョブネットの起算スケジュールを定義します。省略した場合，noが仮定されます。

N：ジョブネットの実行開始日のルール番号を指定します。指定できる値は，1〜144です。省略した場合，1が仮定されます。

no：起算スケジュールを利用しません。

be：ジョブネットの実行日を，起点日（処理サイクル指定や，振り替え指定によって求まった実行予定日）から前日以前の運用日に振り替えます。

af：ジョブネットの実行日を，起点日（処理サイクル指定や，振り替え指定によって求まった実行予定日）から翌日以降の運用日に振り替えます。

db：ジョブネットの実行日を， 起点日（処理サイクル指定や，振り替え指定によって求まった実行予定日）から前日以前に振り替えます。この指定では，休業日も振り替えの対象になります。この指定は，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，使用できません。

da：ジョブネットの実行日を， 起点日（処理サイクル指定や，振り替え指定によって求まった実行予定日）から翌日以降に振り替えます。この指定では，休業日も振り替えの対象になります。この指定は，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，使用できません。

n：起算日数を指定します。指定できる値は，1〜31（単位：日）です。省略した場合，1が仮定されます。なお，「cftd=no」を指定した場合，この指定は無効になります。

N：起算猶予日数を指定します。指定できる値は，1〜31（単位：日）です。省略した場合，10が仮定されます。なお，「cftd=no」，「cftd=db」，または「cftd=da」を指定した場合，この指定は無効になります。

ed=yyyy/mm/dd;

定義したスケジュールの有効期日を定義します。省略した場合，満了日付はチェックされません。

yyyy：有効期日の年を西暦年で指定します。指定できる値は，1994〜2036（単位：西暦年）です。

mm：有効期日の月を指定します。指定できる値は，1〜12（単位：月）です。

dd：有効期日の日を指定します。指定できる値は，1〜31（単位：日）です。

rg=n;

ジョブネットの保存世代数を定義します。指定できる値は，1〜99（単位：世代）です。ただし，システム設定オプションを有効にしておくと，最大999（単位：世代）まで拡張できます。

省略した場合，1が仮定されます。このパラメーターは，ルートジョブネットだけに定義できます。ネストジョブネットは，ルートジョブネットに定義された値を引き継ぎます。

pr=n;

ジョブネット中のジョブの，実行優先順位の仮定値を定義します。指定できる値は，1〜5です。実行優先順位がいちばん低いのが1，いちばん高いのが5です。省略した場合，上位ジョブネットの定義に依存します。

ジョブネット中のジョブに対してprパラメーターが省略された場合に，このパラメーターに指定する値が使用されます。最上位までのすべての上位ジョブネットに対してこのパラメーターを指定しなかった場合で，かつ，niパラメーターも指定しなかった場合，ジョブの実行優先順位として1が仮定されます。

niパラメーターと同時に指定した場合，あとで指定したパラメーターの値が有効になります。

ni=n;

ジョブネット中のジョブの，実行優先順位の仮定値を定義します。指定できる値は，−39〜39です。

指定した値は，prパラメーターの，ジョブ実行優先順位の仮定値に置き換えられます。対応を次の表に示します。

niパラメーターの指定値

ジョブ実行時の優先順位の仮定値

39〜11

5

10〜1

4

0

3

−1〜−10

2

−11〜−39

1

省略した場合，上位ジョブネットの定義に依存します。

ジョブネット中のジョブに対してprパラメーターが省略された場合に，このパラメーターに指定する値が使用されます。最上位までのすべての上位ジョブネットに対してこのパラメーターを指定しなかった場合で，かつ，prパラメーターも指定しなかった場合，ジョブの実行優先順位として1が仮定されます。

prパラメーターと同時に指定した場合，あとで指定したパラメーターの値が有効になります。

ha={y|w|a|n};

ジョブネットの実行を保留するかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。ネストジョブネットにwまたはaを指定した場合，nが仮定されます。

y：ジョブネットの実行を保留します。

w：前回のジョブネットの終了結果が「警告検出終了」，「異常検出終了」，「繰り越し未実行」，「順序不正」，「中断」，または「強制終了」の場合にだけ，実行を保留します。このパラメーターは，「mp=y」と同時に指定できません。

a：前回のジョブネットの終了結果が「異常検出終了」，「繰り越し未実行」，「順序不正」，「中断」，または「強制終了」の場合にだけ，実行を保留します。このパラメーターは，「mp=y」と同時に指定できません。

n：実行を保留しません。

ejn=排他ジョブネット名;

ジョブネット実行時に，同時に実行させたくないジョブネット名（同じ階層上のジョブネット名）を定義します。

指定できる文字数は，1〜30（単位：バイト）です。ただし，文字コードがUTF-8の場合で，環境設定パラメーターDEFLENTYPEが「sjis」のときは，文字数をシフトJISに換算して1〜30（単位：バイト）です。

cd={no|un|n};

「保留」，「起動条件待ち」，または「開始時刻待ち」状態のジョブネットに，待ち状態を打ち切る日数を定義します。省略した場合，noが仮定されます。

no：待ち状態を打ち切る日数を設定しません。この場合，待ち状態を打ち切る時間はシステムオプションに設定した値になります。

un：待ち状態を打ち切らないで，無制限に待ち続けます。

n：待ち状態を続ける日数を，ジョブネットが属するジョブグループの基準日からの相対日で指定します。指定できる値は，1〜2（単位：日）です。

de={y|n};

上位ジョブネットのスケジュールとの依存関係を定義します。省略した場合，yが仮定されます。このパラメーターはルートジョブネットには定義できません。

y：上位ジョブネットのスケジュールに依存します。sdパラメーターと同時に指定できません。

n：上位ジョブネットのスケジュールに依存しません。

ms={sch|mlt};

ジョブネット実行のスケジューリング方式を定義します。省略した場合，schが仮定されます。

sch：スケジュールスキップ方式を使用します。

mlt：多重スケジュール方式を使用します。

mp={y|n};

ジョブネット実行の多重起動の許可を定義します。省略した場合，nが仮定されます。

y：多重起動を許可します。「ha=w」「ha=a」と同時に指定できません。

n：多重起動を許可しません。

jc=ジョブグループ完全名;

ジョブネット単位に指定するカレンダー情報が定義されているジョブグループ名を定義します。

指定できる文字数は，1〜930（単位：バイト）です。

rh="実行マネージャー名";

リモートジョブネットの実行先となるJP1/AJS3 - Managerホスト名を定義します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。省略した場合，リモートジョブネットの実行結果にメッセージKAVS0289-Eが出力されエラーになります。

ホスト名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

ex="実行エージェント名";

ジョブを実行する実行エージェント名または実行エージェントグループ名を定義します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

実行エージェント名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

ジョブの定義情報に実行エージェント名の指定がない場合，ここで定義した名称が使用されます。このパラメーターも指定されていない場合，次の値が仮定されます。

ルートジョブネットの場合は，自ホスト名が仮定されます。

ネストジョブネットの場合は，上位ジョブネットの値が仮定されます。

リモートジョブネットの場合は，実行マネージャーに指定された値が仮定されます。

fd=実行所要時間;

終了遅延監視するジョブネットまたはリモートジョブネットの実行所要時間を定義します。

指定できる値は，10進数の値で，1〜2,879（単位：分）です。

ar=(f=先行ユニット名,t=後続ユニット名[,接続種別]);

ユニット中の，ユニットとユニットの実行順序関係を定義します（JP1/AJS3 - Viewの［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアで，アイコンとアイコンの間に関連線を引いて実行順序を定義する操作と同じです）。

f=先行ユニット名：先行して実行するユニット名，または判定ジョブ名を指定します。指定できる文字数は，1〜30（単位：バイト）です。

t=後続ユニット名：後続で実行するユニット名，または従属ユニット名を指定します。指定できる文字数は，1〜30（単位：バイト）です。先行ユニット名にホストリンクジョブネット名を指定した場合，リカバリー属性のユニットは指定できません。

接続種別：接続方法を定義します。省略した場合，seqが仮定されます。

seq：順接続します。

con：判定ジョブを従属ユニットとして，条件接続します。先行ユニット名に判定ジョブを指定した場合にだけ指定できます。

ncl={y|n};

ルートジョブネットの場合は，ジョブネットコネクタを使って実行順序を制御するかどうかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。

このパラメーターは，ルートジョブネットだけに指定できます。

y：ルートジョブネットの実行順序を制御します。

n：ルートジョブネットの実行順序を制御しません。

ncn=ジョブネットコネクタ名;

ルートジョブネットの実行順序を制御する場合，接続するジョブネットコネクタのユニット完全名を指定します。指定できる文字数は，1〜930（単位：バイト）です。次のようなユニット名を指定した場合はエラーになります。

「/（スラント）」で始まっていない

「/」と「/」の間が30バイトを超えている個所がある

「/」で終了している

このパラメーターは，ルートジョブネットだけに指定できます。また，パラメーターnclにyが設定されていない場合，このパラメーターを指定するとエラーになります。

ncs={y|n};

ルートジョブネットの実行順序を制御する場合，その実行順序制御方式を定義します。省略した場合，nが仮定されます。このパラメーターは，ルートジョブネットだけに指定できます。また，パラメーターnclにyが設定されていない場合，このパラメーターを指定するとエラーになります。

y：ジョブネットコネクタと同期して実行します。

n：ジョブネットコネクタと非同期で実行します。

ncex={y|n};

ルートジョブネットの実行順序を制御する場合に，スケジューラーサービス間連携させるかどうかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。

このパラメーターは，ルートジョブネットだけに指定できます。

また，パラメーターnclにyが設定されていない場合はエラーになります。

y：スケジューラーサービス間連携します。

別のホストまたは別のスケジューラーサービスに定義したジョブネットコネクタと連携します。

n：スケジューラーサービス間連携しません。

同一スケジューラーサービスに定義したジョブネットコネクタとだけ連携します。

nchn="接続ホスト名";

自身を接続対象としているジョブネットコネクタが定義されているホスト名を指定します。指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。半角スペース，タブ文字，改行文字は指定できません。

このパラメーターは，ルートジョブネットだけに指定できます。また，パラメーターncexにyが設定されていない場合はエラーになります。

ホスト名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

ncsv=接続サービス名;

自身を接続対象としているジョブネットコネクタが定義されているスケジューラーサービス名を指定します。指定できる文字数は，1〜30（単位：バイト）です。

このパラメーターは，ルートジョブネットだけに指定できます。また，パラメーターncexにyが設定されていない場合はエラーになります。

mm={and|or};

指定した待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせ方法を指定します。

省略した場合はandが仮定されます。

and：すべての待ち合わせ対象ユニットが終了したら実行を開始する。

or：待ち合わせ対象ユニットが一つでも終了したら実行を開始する。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

nmg={y|n};

指定した待ち合わせ対象ユニットのルートジョブネットに待ち合わせる世代がないときの動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

eun=待ち合わせ対象ユニット名;

待ち合わせ対象ユニットとするユニットを，完全名で指定します。

待ち合わせ対象ユニットを複数指定する場合，このパラメーターを複数回指定します。最大で32個指定できます。

待ち合わせ対象ユニット名に指定できる文字数は1〜930（単位：バイト）です。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

ega={exec|execdeffer|none};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，実行世代に異常終了がある場合の動作を指定します。

省略した場合はnoneが仮定されます。

exec：実行を開始する。

execdeffer：実行を開始しない。ただし，実行世代が「繰り越し未実行」状態の場合は，実行を開始する。

none：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

uem={y|n};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，監視世代が監視未起動終了の場合の動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

4.2.5　マネージャーユニット定義情報の記述方法

マネージャーユニット定義情報の記述方法を説明します。

マネージャーユニット定義情報の形式，およびパラメーターを次に示します。

形式

[mh="マネージャーホスト名";]
[mu=マネージャーユニット名;]

パラメーター

mh="マネージャーホスト名";

JP1/AJS3 - Managerのホスト名を定義します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

mu=マネージャーユニット名;

マネージャーのユニット名をフルパス名で定義します。

指定できる文字数は，1〜961（単位：バイト）です。

4.2.6　UNIX／PCジョブ定義情報の記述方法

UNIX／PCジョブ定義情報の記述方法を説明します。

UNIX／PCジョブ定義情報の形式，およびパラメーターを次に示します。

形式

[te="コマンドテキスト";]
[sc="スクリプトファイル名";]
[prm="パラメーター";]
[wkp="作業用パス名";]
[ev="環境変数ファイル名";]
[env="環境変数";]...
[si="標準入力ファイル名";]
[so="標準出力ファイル名";]
[se="標準エラー出力ファイル名";]
[soa={new|add};]
[sea={new|add};]
[etm=n;]
[fd=実行所要時間;]
[pr=n;]
[ex="実行エージェント名";]
[un="実行ユーザー名";]
[jd={nm|ab|cod|mdf|exf};]
[wth=n;]
[tho=n;]
[jdf="終了判定ファイル名";]
[abr={y|n};]
[rjs=自動リトライする終了コードの下限;]
[rje=自動リトライする終了コードの上限;]
[rec=最大リトライ回数;]
[rei=リトライ間隔;]
[ts1="転送元ファイル名1";]
[td1="転送先ファイル名1";]
[top1={sav|del};]
[ts2="転送元ファイル名2";]
[td2="転送先ファイル名2";]
[top2={sav|del};]
[ts3="転送元ファイル名3";]
[td3="転送先ファイル名3";]
[top3={sav|del};]
[ts4="転送元ファイル名4";]
[td4="転送先ファイル名4";]
[top4={sav|del};]
[ha={y|n};]
[eu={ent|def};]
[jty={q|n};]
[mm={and|or};]
[nmg={y|n};]
[eun=待ち合わせ対象ユニット名;]
[ega={exec|execdeffer|none};]
[uem={y|n};]

パラメーター

te="コマンドテキスト";

コマンドテキストを定義します。

指定できる文字数は，1〜1,023（単位：バイト）です。

コマンドテキスト中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

コマンドテキストには，マクロ変数を指定できます。マクロ変数で指定する場合，指定できる文字数は，「マクロ変数名:引き継ぎ情報名」の形式で，1〜1,023（単位：バイト）です。マクロ変数名は，「?AJS2xxxxx?」という形式の64バイト以内の文字列で指定します。xxxxxの部分に指定できる文字列は，A〜Z（大文字の英字），0〜9（アラビア数字），「.（ピリオド）」です。

sc="スクリプトファイル名";

UNIXジョブの場合，ジョブを実行するエージェントホスト上のスクリプトファイル名を定義します。PCジョブの場合，エージェントホスト上の実行ファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。ファイル名は，絶対パスおよび相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時の作業用パスからの相対パスになります。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

ファイル名には，マクロ変数を指定できます。マクロ変数で指定する場合，指定できる文字数は，「マクロ変数名:引き継ぎ情報名」の形式で，1〜511（単位：バイト）です。マクロ変数名は，「?AJS2xxxxx?」という形式の64バイト以内の文字列で指定します。xxxxxの部分に指定できる文字列は，A〜Z（大文字の英字），0〜9（アラビア数字），「.（ピリオド）」です。

prm="パラメーター";

実行ファイルに対するパラメーターを定義します。

指定できる文字数は，1〜1,023（単位：バイト）です。

パラメーター中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

パラメーターには，マクロ変数を指定できます。マクロ変数で指定する場合，指定できる文字数は，「マクロ変数名:引き継ぎ情報名」の形式で，1〜1,023（単位：バイト）です。マクロ変数名は，「?AJS2xxxxx?」という形式の64バイト以内の文字列で指定します。xxxxxの部分に指定できる文字列は，A〜Z（大文字の英字），0〜9（アラビア数字），「.（ピリオド）」です。

wkp="作業用パス名";

作業用パス名をフルパス名で定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

作業用パス名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

キューイング属性あり（jty=q）の場合は，マクロ変数を指定できます。

ev="環境変数ファイル名";

エージェントホスト上の環境変数ファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。ファイル名は，絶対パスおよび相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時の作業用パスからの相対パスになります。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

キューイング属性あり（jty=q）の場合は，マクロ変数を指定できます。

env="環境変数";

環境変数を「環境変数名=値」の形式で定義します。

指定できる文字数は，1〜20,479（単位：バイト）です。

環境変数中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

環境変数には，マクロ変数を指定できます。マクロ変数で指定する場合，指定できる文字数は，「マクロ変数名:引き継ぎ情報名」の形式で，1〜20,479（単位：バイト）です。マクロ変数名は，「?AJS2xxxxx?」という形式の64バイト以内の文字列で指定します。xxxxxの部分に指定できる文字列は，A〜Z（大文字の英字），0〜9（アラビア数字），「.（ピリオド）」です。

si="標準入力ファイル名";

ジョブを実行するエージェントホスト上の標準入力ファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。ファイル名は，絶対パスおよび相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時の作業用パスからの相対パスになります。

「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

キューイング属性あり（jty=q）の場合は，マクロ変数を指定できます。

so="標準出力ファイル名";

ジョブを実行するエージェントホスト上の標準出力ファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。ファイル名は，絶対パスおよび相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時の作業用パスからの相対パスになります。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

キューイング属性あり（jty=q）の場合は，「$JP1AJS2_JPQSTDOUTTEMP$」を指定すると，標準出力ファイルが一時ファイルに出力されます。

また，キューイング属性あり（jty=q）の場合は，マクロ変数を指定できます。

se="標準エラー出力ファイル名";

ジョブを実行するエージェントホスト上の標準エラー出力ファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。ファイル名は，絶対パスおよび相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時の作業用パスからの相対パスになります。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

キューイング属性あり（jty=q）の場合は，マクロ変数を指定できます。

soa={new|add};

標準出力ファイル名の追加書きオプションを定義します。省略した場合，newが仮定されます。soパラメーターで標準出力ファイル名を指定しなかった場合，このパラメーターは無効になります。

new：ファイルを新規に作成します。

add：既存のファイルに情報を追加します。

sea={new|add};

標準エラー出力ファイル名の追加書きオプションを定義します。省略した場合，newが仮定されます。seパラメーターで標準エラー出力ファイル名を指定しなかった場合，このパラメーターは無効になります。

new：ファイルを新規に作成します。

add：既存のファイルに情報を追加します。

etm=n;

実行打ち切り時間を，実行開始時刻からの相対分で定義します。

指定できる値は，1〜1,440（単位：分）です。

fd=実行所要時間;

終了遅延監視するジョブの実行所要時間を定義します。

指定できる値は，10進数の値で1〜1,440（単位：分）です。

pr=n;

ジョブの実行優先順位を定義します。

指定できる値は，「1」〜「5」です。実行優先順位がいちばん低いのが「1」，いちばん高いのが「5」です。省略した場合，上位ジョブネットの定義に依存します。このパラメーターを省略し，かつ，最上位までのすべての上位ジョブネットに対してpr，またはniパラメーターを指定しなかった場合，ジョブの実行優先順位は環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYの設定値によって決まります。環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYの設定も省略した場合は，「1」が仮定されます。

環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(112) DEFAULTPRIORITY」を参照してください。

ex="実行エージェント名";

ジョブを実行する実行エージェント名または実行エージェントグループ名を定義します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

実行エージェント名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

キューイング属性あり（jty=q）の場合は，マクロ変数を指定できます。

un="実行ユーザー名";

エージェントホストでジョブを実行する場合の，ジョブを実行するOSユーザー名を定義します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。ユーザー名中に空白文字は指定できません。

ユーザー名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

キューイング属性あり（jty=q）の場合は，マクロ変数を指定できます。

jd={nm|ab|cod|mdf|exf};

終了判定種別を定義します。省略した場合，codが仮定されます。

cod以外を指定した場合，rjs，rje，rec，およびreiパラメーターを指定できません。また，abrパラメーターにyを指定できません。指定した場合はユニットの作成に失敗します。

nm：すべて正常終了とします。

ab：すべて異常終了とします。

cod：終了コードが指定値以下の場合は，正常終了とします。

mdf：ジョブの実行開始から実行終了までの間にファイルが更新されている場合は，正常終了とします。

exf：ジョブの実行終了時にファイルが作成されている場合は，正常終了とします。

wth=n;

警告しきい値を定義します。

指定できる値は，0〜2,147,483,647です。

tho=n;

異常しきい値を定義します。

指定できる値は，0〜2,147,483,647です。省略した場合，0が仮定されます。

jdf="終了判定ファイル名";

ジョブを実行するエージェントホスト上の終了判定ファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。ファイル名は，絶対パスおよび相対パスで指定できます。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時の作業用パスからの相対パスになります。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

キューイング属性あり（jty=q）の場合は，マクロ変数を指定できます。

abr={y|n};

異常終了時リトライを定義します。省略した場合，nが仮定されます。

jdパラメーターにcodを指定した場合にだけ，yを指定できます。

y：異常終了時に自動リトライします。

n：異常終了時に自動リトライしません。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

rjs=自動リトライする終了コードの下限;

異常終了時に自動リトライする終了コードの下限を定義します。

異常終了時に自動リトライする場合（abrパラメーターにyを指定した場合）にだけ指定できます。

指定できる値は，1〜4,294,967,295です。異常しきい値（thoパラメーター）以下の値および自動リトライする終了コードの上限（rieパラメーター）より大きな値を指定した場合は，ユニットの作成に失敗します。

省略した場合，自動リトライする終了コードの下限は定義されないで，ジョブ実行時に「異常しきい値＋1」が仮定されます。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

rje=自動リトライする終了コードの上限;

異常終了時に自動リトライする終了コードの上限を定義します。

異常終了時に自動リトライする場合（abrパラメーターにyを指定した場合）にだけ指定できます。

指定できる値は，1〜4,294,967,295です。異常しきい値（thoパラメーター）以下の値および自動リトライする終了コードの下限（risパラメーター）より小さな値を指定した場合は，ユニットの作成に失敗します。

省略した場合，自動リトライする終了コードの上限は定義されないで，ジョブ実行時に最大値（4,294,967,295）が仮定されます。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

rec=最大リトライ回数;

異常終了時に自動リトライする場合（abrパラメーターにyを指定した場合）にだけ，最大リトライ回数を定義します。

指定できる値は1〜12（単位：回）です。省略した場合，1が仮定されます。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

rei=リトライ間隔;

異常終了時に自動リトライする場合（abrパラメーターにyを指定した場合）にだけ，リトライ間隔を定義します。

指定できる値は，1〜10（単位：分）です。省略した場合，1が仮定されます。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

ts1="転送元ファイル名1";

転送元ファイル名をフルパス名で定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

キューイング属性あり（jty=q）の場合は，マクロ変数を指定できます。

td1="転送先ファイル名1";

エージェントホストに転送する転送先ファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。省略した場合，$JP1AJS2_JPQTEMPxx$変数が仮定されます（xxは，転送ファイルの番号で，01〜04の値）。sc，prmパラメーターにこの変数を指定すると，転送先ファイル名を意識しないでジョブを実行できます。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

キューイング属性あり（jty=q）の場合は，マクロ変数を指定できます。

top1={sav|del};

転送先ファイルの自動削除オプションを定義します。

sav：ファイルを保存します。

del：ファイルを削除します。

転送元ファイル名および転送先ファイル名を指定し，このパラメーターを省略した場合，savが仮定されます。

転送元ファイル名を指定し，転送先ファイル名およびこのパラメーターを省略した場合，delが仮定されます。

ts2="転送元ファイル名2";

転送元ファイル名をフルパス名で定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

キューイング属性あり（jty=q）の場合は，マクロ変数を指定できます。

td2="転送先ファイル名2";

エージェントホストに転送する転送先ファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。省略した場合，$JP1AJS2_JPQTEMPxx$変数が仮定されます（xxは，転送ファイルの番号で，01〜04の値）。sc，prmパラメーターにこの変数を指定すると，転送先ファイル名を意識しないでジョブを実行できます。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

キューイング属性あり（jty=q）の場合は，マクロ変数を指定できます。

top2={sav|del};

転送先ファイルの自動削除オプションを定義します。

sav：ファイルを保存します。

del：ファイルを削除します。

転送元ファイル名および転送先ファイル名を指定し，このパラメーターを省略した場合，savが仮定されます。

転送元ファイル名を指定し，転送先ファイル名およびこのパラメーターを省略した場合，delが仮定されます。

ts3="転送元ファイル名3";

転送元ファイル名をフルパス名で定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

キューイング属性あり（jty=q）の場合は，マクロ変数を指定できます。

td3="転送先ファイル名3";

エージェントホストに転送する転送先ファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。省略した場合，$JP1AJS2_JPQTEMPxx$変数が仮定されます（xxは，転送ファイルの番号で，01〜04の値）。sc，prmパラメーターにこの変数を指定すると，転送先ファイル名を意識しないでジョブを実行できます。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

キューイング属性あり（jty=q）の場合は，マクロ変数を指定できます。

top3={sav|del};

転送先ファイルの自動削除オプションを定義します。

sav：ファイルを保存します。

del：ファイルを削除します。

転送元ファイル名および転送先ファイル名を指定し，このパラメーターを省略した場合，savが仮定されます。

転送元ファイル名を指定し，転送先ファイル名およびこのパラメーターを省略した場合，delが仮定されます。

ts4="転送元ファイル名4";

転送元ファイル名をフルパス名で定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

キューイング属性あり（jty=q）の場合は，マクロ変数を指定できます。

td4="転送先ファイル名4";

エージェントホストに転送する転送先ファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。省略した場合，$JP1AJS2_JPQTEMPxx$変数が仮定されます（xxは，転送ファイルの番号で，01〜04の値）。sc，prmパラメーターにこの変数を指定すると，転送先ファイル名を意識しないでジョブを実行できます。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

キューイング属性あり（jty=q）の場合は，マクロ変数を指定できます。

top4={sav|del};

転送先ファイルの自動削除オプションを定義します。

sav：ファイルを保存します。

del：ファイルを削除します。

転送元ファイル名および転送先ファイル名を指定し，このパラメーターを省略した場合，savが仮定されます。

転送元ファイル名を指定し，転送先ファイル名およびこのパラメーターを省略した場合，delが仮定されます。

ha={y|n};

ジョブの実行を保留するかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。

y：保留します。

n：保留しません。

eu={ent|def};

ジョブ実行時のJP1ユーザーを定義します。省略した場合，entが仮定されます。

ent：ジョブネットを登録したJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

def：ジョブを所有するJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

jty={q|n};

キューイング属性の種別を定義します。省略した場合，qが仮定されます。

q：キューイング属性あり。

n：キューイング属性なし。

mm={and|or};

指定した待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせ方法を指定します。

省略した場合はandが仮定されます。

and：すべての待ち合わせ対象ユニットが終了したら実行を開始する。

or：待ち合わせ対象ユニットが一つでも終了したら実行を開始する。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

nmg={y|n};

指定した待ち合わせ対象ユニットのルートジョブネットに待ち合わせる世代がないときの動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

eun=待ち合わせ対象ユニット名;

待ち合わせ対象ユニットとするユニットを，完全名で指定します。

待ち合わせ対象ユニットを複数指定する場合，このパラメーターを複数回指定します。最大で32個指定できます。

待ち合わせ対象ユニット名に指定できる文字数は1〜930（単位：バイト）です。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

ega={exec|execdeffer|none};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，実行世代に異常終了がある場合の動作を指定します。

省略した場合はnoneが仮定されます。

exec：実行を開始する。

execdeffer：実行を開始しない。ただし，実行世代が「繰り越し未実行」状態の場合は，実行を開始する。

none：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

uem={y|n};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，監視世代が監視未起動終了の場合の動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

4.2.7　QUEUEジョブ定義情報の記述方法

QUEUEジョブ定義情報の記述方法を説明します。

QUEUEジョブ定義情報の形式，およびパラメーターを次に示します。

形式

[qu="キュー名";]
[qm="ホスト名";]
[req="ジョブ名";]
[sc="スクリプトファイル名";]
[prm="パラメーター";]
[fd=実行所要時間;]
[pr=n;]
[jd={nm|ab|cod};]
[wth=n;]
[tho=n;]
[abr={y|n};]
[rjs=自動リトライする終了コードの下限;]
[rje=自動リトライする終了コードの上限;]
[rec=最大リトライ回数;]
[rei=リトライ間隔;]
[ts1="転送元ファイル名1";]
[td1="転送先ファイル名1";]
[ts2="転送元ファイル名2";]
[td2="転送先ファイル名2";]
[ts3="転送元ファイル名3";]
[td3="転送先ファイル名3";]
[ts4="転送元ファイル名4";]
[td4="転送先ファイル名4";]
[ha={y|n};]
[eu={ent|def};]
[mm={and|or};]
[nmg={y|n};]
[eun=待ち合わせ対象ユニット名;]
[ega={exec|execdeffer|none};]
[uem={y|n};]

パラメーター

qu="キュー名";

QUEUEジョブをサブミットするキュー名を定義します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。

キュー名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

qm="ホスト名";

連携するJP1/AJS3 - Managerホスト名，JP1/NQSEXECホスト名，JP1/OJE for VOS3ホスト名を定義します。省略した場合，自ホスト名になります。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

ホスト名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

req="ジョブ名";

QUEUEジョブをサブミットする場合のジョブ名を定義します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。省略した場合，QUEUEジョブのユニット名が仮定されます。

ジョブ名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

sc="スクリプトファイル名";

実行ファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

prm="パラメーター";

実行ファイルに対するパラメーターを定義します。

指定できる文字数は，1〜1,023（単位：バイト）です。

パラメーター中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

fd=実行所要時間;

終了遅延監視するジョブの実行所要時間を定義します。

指定できる値は，10進数の値で1〜1,440（単位：分）です。

pr=n;

ジョブの実行優先順位を定義します。

指定できる値は，「1」〜「5」です。実行優先順位がいちばん低いのが「1」，いちばん高いのが「5」です。省略した場合，上位ジョブネットの定義に依存します。このパラメーターを省略し，かつ，最上位までのすべての上位ジョブネットに対してpr，またはniパラメーターを指定しなかった場合，ジョブの実行優先順位は環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYの設定値によって決まります。環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYの設定も省略した場合は，「1」が仮定されます。

環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(112) DEFAULTPRIORITY」を参照してください。

jd={nm|ab|cod};

終了判定種別を定義します。省略した場合，codが仮定されます。

cod以外を指定した場合は，abrパラメーターにyを指定できません。指定した場合はメッセージKAVS0674-Eが出力されて，ユニットの作成に失敗します。

nm：すべて正常終了とします。

ab：すべて異常終了とします。

cod：終了コードが指定値以下の場合に，正常終了とします。

wth=n;

警告終了のしきい値を定義します。

指定できる値は，0〜2,147,483,647です。

tho=n;

異常終了のしきい値を定義します。

指定できる値は，0〜2,147,483,647です。省略した場合，0が仮定されます。

abr={y|n};

異常終了時リトライを定義します。省略した場合，nが仮定されます。

jdパラメーターにcodを指定した場合にだけ，yを指定できます。

y：異常終了時に自動リトライします。

n：異常終了時に自動リトライしません。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

rjs=自動リトライする終了コードの下限;

異常終了時に自動リトライする場合に，自動リトライする終了コードの下限を定義します。

abrパラメーターにyを指定した場合にだけ定義できます。

指定できる値は，1〜4,294,967,295です。異常しきい値以下の値および自動リトライする終了コードの上限より大きな値を指定した場合は，メッセージKAVS0668-Eが出力されて，ユニットの作成に失敗します。

省略した場合，実行時に「異常終了しきい値＋1」が仮定されます。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

rje=自動リトライする終了コードの上限;

異常終了時に自動リトライする場合に，自動リトライする終了コードの上限を定義します。

abrパラメーターにyを指定した場合にだけ定義できます。

指定できる値は，1〜4,294,967,295です。異常しきい値以下の値および自動リトライする終了コードの下限より小さな値を指定した場合は，メッセージKAVS0668-Eが出力されて，ユニットの作成に失敗します。

省略した場合，実行時に最大値の「4,294,967,295」が仮定されます。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

rec=最大リトライ回数;

異常終了時に自動リトライする場合に，最大リトライ回数を定義します。

abrパラメーターにyを指定した場合にだけ指定できます。

指定できる値は，1〜12（単位：回）です。省略した場合，1が仮定されます。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

rei=リトライ間隔;

異常終了時に自動リトライする場合に，リトライ間隔を定義します。

abrパラメーターにyを指定した場合にだけ指定できます。

指定できる値は，1〜10（単位：分）です。省略した場合，1が仮定されます。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

ts1="転送元ファイル名1";

転送元ファイル名をフルパス名で定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

td1="転送先ファイル名1";

エージェントホストに転送される転送先ファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

ts2="転送元ファイル名2";

転送元ファイル名をフルパス名で定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

td2="転送先ファイル名2";

エージェントホストに転送される転送先ファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

ts3="転送元ファイル名3";

転送元ファイル名をフルパス名で定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

td3="転送先ファイル名3";

エージェントホストに転送される転送先ファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

ts4="転送元ファイル名4";

転送元ファイル名をフルパス名で定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

td4="転送先ファイル名4";

エージェントホストに転送される転送先ファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

ha={y|n};

ジョブの実行を保留するかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。

y：保留します。

n：保留しません。

eu={ent|def};

ジョブ実行時のJP1ユーザーを定義します。省略した場合，entが仮定されます。

ent：ジョブネットを登録したJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

def：ジョブを所有するJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

mm={and|or};

指定した待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせ方法を指定します。

省略した場合はandが仮定されます。

and：すべての待ち合わせ対象ユニットが終了したら実行を開始する。

or：待ち合わせ対象ユニットが一つでも終了したら実行を開始する。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

nmg={y|n};

指定した待ち合わせ対象ユニットのルートジョブネットに待ち合わせる世代がないときの動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

eun=待ち合わせ対象ユニット名;

待ち合わせ対象ユニットとするユニットを，完全名で指定します。

待ち合わせ対象ユニットを複数指定する場合，このパラメーターを複数回指定します。最大で32個指定できます。

待ち合わせ対象ユニット名に指定できる文字数は1〜930（単位：バイト）です。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

ega={exec|execdeffer|none};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，実行世代に異常終了がある場合の動作を指定します。

省略した場合はnoneが仮定されます。

exec：実行を開始する。

execdeffer：実行を開始しない。ただし，実行世代が「繰り越し未実行」状態の場合は，実行を開始する。

none：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

uem={y|n};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，監視世代が監視未起動終了の場合の動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

4.2.8　判定ジョブ定義情報の記述方法

判定ジョブ定義情報の記述方法を説明します。

判定ジョブ定義情報の形式，およびパラメーターを次に示します。

形式

[ej={gt|ge|lt|le|eq|ne|ri|ro|ef|nf|vgt|vge|vlt|vle|veq|vne|vri|vro|sce|spe|sne|spn|snn|snl};]
[ejc=判定終了コード;]
[ejl=下限の判定終了コード;]
[ejh=上限の判定終了コード;]
[ejf="終了判定ファイル名";]
[ejv=変数名;]
[ejt="変数（文字列）の判定値";]
[eji=変数（数値）の判定値;]
[ejs=変数（数値）の下限の判定値;]
[ejg=変数（数値）の上限の判定値;]
[ejm={gt|ge};]
[eju={lt|le};]
[ha={y|n};]

パラメーター

ej={gt|ge|lt|le|eq|ne|ri|ro|ef|nf|vgt|vge|vlt|vle|veq|vne|vri|vro|sce|spe|sne|spn|snn|snl};

先行ジョブの終了コードと判定値を比較して判定する際の判定条件を定義します。指定できる判定条件は一つだけです。省略した場合，gtが仮定されます。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，ri，ro，vri，vro，およびspnを指定できません。

gt：先行ジョブの終了コードが判定値より大きいです。「ejf="終了判定ファイル名";」と同時に指定できません。

ge：先行ジョブの終了コードが判定値以上です。「ejf="終了判定ファイル名";」と同時に指定できません。

lt：先行ジョブの終了コードが判定値より小さいです。「ejf="終了判定ファイル名";」と同時に指定できません。

le：先行ジョブの終了コードが判定値以下です。「ejf="終了判定ファイル名";」と同時に指定できません。

eq：先行ジョブの終了コードが判定値と等しいです。「ejf="終了判定ファイル名";」と同時に指定できません。

ne：先行ジョブの終了コードが判定値と等しくないです。「ejf="終了判定ファイル名";」と同時に指定できません。

ri：先行ジョブの終了コードが判定値の範囲内です。「ejf="終了判定ファイル名";」と同時に指定できません。同時にejl，ejhの指定が必要です。必要に応じてejm，ejuも指定してください。

ro：先行ジョブの終了コードが判定値の範囲外です。「ejf="終了判定ファイル名";」と同時に指定できません。同時にejl，ejhの指定が必要です。必要に応じてejm，ejuも指定してください。

ef：ファイルが作成されています。「ejc=判定終了コード;」と同時に指定できません。

nf：ファイルが作成されていません。「ejc=判定終了コード;」と同時に指定できません。

vgt：指定された変数の値が判定値より大きいです。ejiを数値として処理します。

vge：指定された変数の値が判定値以上です。ejiを数値として処理します。

vlt：指定された変数の値が判定値より小さいです。ejiを数値として処理します。

vle：指定された変数の値が判定値以下です。ejiを数値として処理します。

veq：指定された変数の値が判定値と等しいです。ejiを数値として処理します。

vne：指定された変数の値が判定値と等しくないです。ejiを数値として処理します。

vri：指定された変数の値が判定値の範囲内です。ejsとejgを数値として処理します。同時にejs，ejgの指定が必要です。必要に応じてejm，ejuも指定してください。

vro：指定された変数の値が判定値の範囲外です。ejsとejgを数値として処理します。同時にejs，ejgの指定が必要です。必要に応じてejm，ejuも指定してください。

sce：指定された変数の値が判定値と等しいです。ejtを文字列として処理します。

spe：指定された変数の値が判定値を含んでいます。ejtを文字列として処理します。

sne：指定された変数の値が判定値と等しくないです。ejtを文字列として処理します。

spn：指定された変数の値が判定値を含んでいません。ejtを文字列として処理します。同時にejv，ejtの指定が必要です。

snn：指定された変数の値があります。ejtを処理しません。

snl：指定された変数の値がありません。ejtを処理しません。

ejc=判定終了コード;

判定の対象となる判定終了コードを定義します。省略した場合，0が仮定されます。

指定できる値は，0〜4,294,967,295です。

ejパラメーターにgt，ge，lt，le，eq，neを指定した場合に有効となります。その他の値を指定した場合は無効となります。

ejl=下限の判定終了コード;

判定の対象となる下限の判定終了コードを定義します。

指定できる値は，0〜4,294,967,295です。下限の判定終了コード（ejlパラメーター）と境界条件（ejmパラメーター），および上限の判定終了コード（ejhパラメーター）と境界条件（ejuパラメーター）から，終了コードを判定する範囲内に整数値が存在しない場合，エラーになります。

ejパラメーターにri，roを指定した場合に有効となります。その他の値を指定した場合は無効となります。

終了コードが負数の場合，符号なしに換算した値を指定することで判定できます。例えば，「-1」はWindowsでは「4,294,967,295」，UNIXでは「255」として扱われます。ただし，終了コードの負数を符号なしに換算すると「2,147,483,648」から「4,294,967,295」の範囲となるため，終了コードが「0」をまたがる場合は範囲指定できません。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

ejh=上限の判定終了コード;

判定の対象となる上限の判定終了コードを定義します。

指定できる値は，0〜4,294,967,295です。下限の判定終了コード（ejlパラメーター）と境界条件（ejmパラメーター），および上限の判定終了コード（ejhパラメーター）と境界条件（ejuパラメーター）から，終了コードを判定する範囲内に整数値が存在しない場合，エラーになります。

ejパラメーターにri，roを指定した場合に有効となります。その他の値を指定した場合は無効となります。

終了コードが負数の場合，符号なしに換算した値を指定することで判定できます。例えば，「-1」はWindowsでは「4,294,967,295」，UNIXでは「255」として扱われます。ただし，終了コードの負数を符号なしに換算すると「2,147,483,648」から「4,294,967,295」の範囲となるため，終了コードが「0」をまたがる場合は範囲指定できません。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

ejf="終了判定ファイル名";

終了判定の対象となるファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜260（単位：バイト）です。

ejパラメーターにef，nfを指定した場合に有効となります。その他の値を指定した場合は無効となります。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

ejv=変数名;

先行ジョブで指定したマクロ変数名を「?AJS2xxxxx?」の形式で指定します。

ejパラメーターにvgt，vge，vlt，vle，veq，vne，vri，vro，sce，spe，sne，spn，snn，snlを指定した場合に有効となります。その他の値を指定した場合は無効となります。

変数名の文字列（「xxxxx」の部分）に指定できるのは，英（ただし，大文字だけ）数字と，「.（ピリオド）」だけです。

マクロ変数名に指定できる文字数は，1〜64（単位：バイト）です。

ejt="変数（文字列）の判定値";

判定の対象となる判定値を511バイト以内の文字列で指定します。

ejパラメーターにsce，spe，sne，spnを指定した場合に有効となります。その他の値を指定した場合は無効となります。

eji=変数（数値）の判定値;

判定の対象となる判定値を0〜2,147,483,647の数値で指定します。省略した場合，0が仮定されます。

ejパラメーターにvgt，vge，vlt，vle，veq，vneを指定した場合に有効となります。その他の値を指定した場合は無効となります。

ejs=変数（数値）の下限の判定値;

変数（数値）の判定の対象となる下限の判定値を0〜2,147,483,647の数値で指定します。変数（数値）の下限の判定値（ejsパラメーター）とその境界条件（ejmパラメーター），および変数（数値）の上限の判定値（ejgパラメーター）とその境界条件（ejuパラメーター）から，変数（数値）判定数値を判定する範囲内に整数値が存在しない場合，エラーになります。

ejパラメーターにvri，vroを指定した場合に有効となります。その他の値を指定した場合は無効となります。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

ejg=変数（数値）の上限の判定値;

変数（数値）の判定の対象となる上限の判定値を0〜2,147,483,647の数値で指定します。変数（数値）の下限の判定値（ejsパラメーター）とその境界条件（ejmパラメーター），および変数（数値）の上限の判定値（ejgパラメーター）とその境界条件（ejuパラメーター）から，変数（数値）判定数値を判定する範囲内に整数値が存在しない場合，エラーになります。

ejパラメーターにvri，vroを指定した場合に有効となります。その他の値を指定した場合は無効となります。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

ejm={gt|ge};

下限の判定終了コード（ejlパラメーター）または変数（数値）の下限の判定値（ejsパラメーター）を定義する場合の，境界条件を定義します。省略した場合，geが仮定されます。

ejパラメーターにri，ro，vri，vroを指定した場合に有効となります。その他の値を指定した場合は無効となります。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

gt

先行ジョブの終了コードまたは変数の判定数値が，判定値より大きいことを示します。

ge

先行ジョブの終了コードまたは変数の判定数値が，判定値以上であることを示します。

eju={lt|le};

上限の判定終了コード（ejhパラメーター）または変数（数値）の上限の判定値（ejgパラメーター）を定義する場合の，境界条件を定義します。省略した場合，leが仮定されます。

ejパラメーターにri，ro，vri，vroを指定した場合に有効となります。その他の値を指定した場合は無効となります。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

lt

先行ジョブの終了コードまたは変数の判定数値が，判定値より小さいことを示します。

le

先行ジョブの終了コードまたは変数の判定数値が，判定値以下であることを示します。

ha={y|n};

ジョブの実行を保留するかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。

y：保留します。

n：保留しません。

4.2.9　JP1イベント受信監視ジョブ定義情報の記述方法

JP1イベント受信監視ジョブ定義情報の記述方法を説明します。

JP1イベント受信監視ジョブ定義情報の形式，およびパラメーターを次に示します。

形式

[evwid=イベントID;]
[evusr="イベント発行元ユーザー名";]
[evgrp="イベント発行元グループ名";]
[evhst="イベント発行元ホスト名";]
[evipa=イベント発行元IPアドレス;]
[evwms="メッセージ";]
[evdet="イベント詳細情報";]
[evwsv=em[:al[:cr[:er[:wr[:no[:in[:db]]]]]]];]
[evwfr=任意の拡張属性名:"値";]
[evtmc={n|a|n:"ファイル名"|a:"ファイル名"
     |d:"ファイル名"|b:"ファイル名"};]
[evuid=イベント発行元ユーザーID;]
[evgid=イベント発行元グループID;]
[evpid=イベント発行元プロセスID;]
[jpoif=マクロ変数名:引き継ぎ情報名;]
[etm=n;]
[fd=実行所要時間;]
[ex="実行エージェント名";]
[ha={y|n};]
[eu={ent|def};]
[evesc={no|分};]
[ets={kl|nr|wr|an};]
[mm={and|or};]
[nmg={y|n};]
[eun=待ち合わせ対象ユニット名;]
[ega={exec|execdeffer|none};]
[uem={y|n};]

パラメーター

evwid=イベントID;

受信対象のイベントIDを定義します。

指定できる値は，16進数の値で，00000000:00000000〜FFFFFFFF:FFFFFFFFです。

evusr="イベント発行元ユーザー名";

受信対象のイベント基本情報中の，イベント発行元ユーザー名を定義します。

指定できる文字数は，1〜20（単位：バイト）です。

ユーザー名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

なお，ユーザー名には正規表現が使用できます。

evgrp="イベント発行元グループ名";

受信対象のイベント基本情報中の，イベント発行元グループ名を定義します。

指定できる文字数は，1〜20（単位：バイト）です。

グループ名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

なお，グループ名には正規表現が使用できます。

evhst="イベント発行元ホスト名";

受信対象のイベント基本情報中の，イベント発行元ホスト名を定義します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

ホスト名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

なお，ホスト名には正規表現が使用できます。

また，マクロ変数を指定できます。

evipa=イベント発行元IPアドレス;

受信対象のイベント基本情報中の，イベント発行元IPアドレスを定義します。

指定できる値は，「XXX.YYY.xxx.yyy」の形式で，0.0.0.0〜255.255.255.255です。「XXX」「YYY」「xxx」「yyy」に指定できる値は，それぞれ0〜255です。

evwms="メッセージ";

受信対象のイベントのメッセージ部分と比較する文字列を定義します。

指定できる文字数は，1〜1,024（単位：バイト）です。

メッセージ中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

なお，メッセージには正規表現が使用できます。

evdet="イベント詳細情報";

受信対象のイベントの詳細情報部分と比較する文字列を定義します。

指定できる文字数は，1〜1,024（単位：バイト）です。

詳細情報中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

なお，詳細情報には正規表現が使用できます。

evwsv=em[:al[:cr[:er[:wr[:no[:in[:db]]]]]]];

受信対象のイベント拡張属性の重大度を定義します。

em：「Emergency」を一致条件とします。

al：「Alert」を一致条件とします。

cr：「Critical」を一致条件とします。

er：「Error」を一致条件とします。

wr：「Warning」を一致条件とします。

no：「Notice」を一致条件とします。

in：「Information」を一致条件とします。

db：「Debug」を一致条件とします。

evwfr=任意の拡張属性名:"値";

受信対象のイベント拡張属性に対して，ユーザー任意の属性名および属性値を指定している場合に，「evwfr=任意の拡張属性名:"値"」の形式で定義します。

指定できる文字数は，1〜2,048（単位：バイト）です。複数指定できます（「evwfr=任意の拡張属性名:"値";」の形式で，バイト数の合計が2,048バイトまで複数指定できます）。

値中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

なお，値には正規表現およびマクロ変数が使用できます。

evtmc={n|a|n:"ファイル名"|a:"ファイル名"|d:"ファイル名"|b:"ファイル名"};

終了判定条件を定義します。省略した場合，nが仮定されます。

n：常に正常終了とします。

a：常に異常終了とします。

n:"ファイル名"：メッセージが指定したファイルの内容と一致すれば正常終了とします。

a:"ファイル名"：メッセージが指定したファイルの内容と一致すれば異常終了とします。

d:"ファイル名"：詳細情報が指定したファイルの内容と一致すれば正常終了とします。

b:"ファイル名"：詳細情報が指定したファイルの内容と一致すれば異常終了とします。

ファイル名に指定できる文字数は，1〜256（単位：バイト）です。

evuid=イベント発行元ユーザーID;

受信対象のイベント基本情報中の，イベント発行元ユーザーIDを定義します。

指定できる値は，−1〜9,999,999,999です。

evgid=イベント発行元グループID;

受信対象のイベント基本情報中の，イベント発行元グループIDを定義します。

指定できる値は，−1〜9,999,999,999です。

evpid=イベント発行元プロセスID;

受信対象のイベント基本情報中の，イベント発行元プロセスIDを定義します。

指定できる値は，−1〜9,999,999,999です。

jpoif=マクロ変数名:引き継ぎ情報名;

マクロ変数名は，「?AJS2xxxxx?」という形式の64バイト以内の文字列で指定します。xxxxxの部分に指定できる文字列は，A〜Z（大文字の英字），0〜9（アラビア数字），「.（ピリオド）」です。

このパラメーターは，「jpoif=マクロ変数名:引き継ぎ情報名;」の形式で，バイト数の合計が2,048バイトまで指定できます。

このパラメーターでは，後続のUNIXジョブ，PCジョブ，およびアクションジョブに対してイベント情報を引き継げます。

etm=n;

実行打ち切り時間を，実行開始時刻からの相対分で定義します。指定できる値は，1〜1,440（単位：分）です。起動条件内のジョブの場合，このパラメーターは無効になります。

fd=実行所要時間;

終了遅延監視するジョブの実行所要時間を定義します。

指定できる値は，10進数の値で1〜1,440（単位：分）です。

起動条件として定義する場合，このパラメーターはジョブ実行時に無効になります。

ex="実行エージェント名";

ジョブを実行する実行エージェント名を定義します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

実行エージェント名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

ha={y|n};

ジョブの実行を保留するかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。起動条件内のジョブの場合，このパラメーターは無効になります。

y：保留します。

n：保留しません。

eu={ent|def};

ジョブ実行時のJP1ユーザーを定義します。省略した場合，entが仮定されます。イベントジョブの場合，このパラメーターの指定は無視されます。

ent：ジョブネットを登録したJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

def：ジョブを所有するJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

evesc={no|分};

JP1イベント受信監視ジョブが実行された直後（JP1イベントの監視を始める前）に，それ以前に発生したJP1イベントを受信監視の対象とするかどうかを定義します。省略した場合，noが仮定されます。

no：過去のJP1イベントを検索しません。

分：JP1イベント受信監視ジョブが実行された時刻から指定された時間だけさかのぼった時刻以降のJP1イベントを検索します。指定できる値は，10進数の値で，1〜720（単位：分）です。

ets={kl|nr|wr|an};

実行打ち切り時間が経過したあとのイベントジョブの状態を定義します。省略した場合，klが仮定されます。起動条件内のジョブの場合，このパラメーターは無効になります。

kl：強制終了

nr：正常終了

wr：警告検出終了

an：異常検出終了

mm={and|or};

指定した待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせ方法を指定します。

省略した場合はandが仮定されます。

and：すべての待ち合わせ対象ユニットが終了したら実行を開始する。

or：待ち合わせ対象ユニットが一つでも終了したら実行を開始する。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

nmg={y|n};

指定した待ち合わせ対象ユニットのルートジョブネットに待ち合わせる世代がないときの動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

eun=待ち合わせ対象ユニット名;

待ち合わせ対象ユニットとするユニットを，完全名で指定します。

待ち合わせ対象ユニットを複数指定する場合，このパラメーターを複数回指定します。最大で32個指定できます。

待ち合わせ対象ユニット名に指定できる文字数は1〜930（単位：バイト）です。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

ega={exec|execdeffer|none};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，実行世代に異常終了がある場合の動作を指定します。

省略した場合はnoneが仮定されます。

exec：実行を開始する。

execdeffer：実行を開始しない。ただし，実行世代が「繰り越し未実行」状態の場合は，実行を開始する。

none：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

uem={y|n};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，監視世代が監視未起動終了の場合の動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

注意事項

イベントジョブの受信情報を引き継ぎ情報として，標準ジョブやアクションジョブのパラメーターに引き継ぐ場合で，引き継ぐ情報に「"（ダブルクォーテーションマーク）」が含まれるとき，「¥」を前に付けて指定する必要があります。「¥」を付けない場合，受信情報を引き継いでも「"（ダブルクォーテーションマーク）」が無視されるなどの現象が発生します。これを防止するためには，「"（ダブルクォーテーションマーク）」を含むデータを指定したとおりに引き継ぎ情報として引き継がせるオプションを設定してください。

設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　6.3.4 「"（ダブルクォーテーションマーク）」を含むデータをイベントジョブの引き継ぎ情報に使用するための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　15.3.4 「"（ダブルクォーテーションマーク）」を含むデータをイベントジョブの引き継ぎ情報に使用するための設定」（UNIXの場合）を参照してください。

4.2.10　ファイル監視ジョブ定義情報の記述方法

ファイル監視ジョブ定義情報の記述方法を説明します。

ファイル監視ジョブ定義情報の形式，およびパラメーターを次に示します。

形式

[flwf="監視対象ファイル名";]
[flwc=c[:d[:{s|m}]];]
[flwi=監視間隔;]
[flco={y|n};]
[jpoif=マクロ変数名:引き継ぎ情報名;]
[etm=n;]
[fd=実行所要時間;]
[ex="実行エージェント名";]
[ha={y|n};]
[eu={ent|def};]
[ets={kl|nr|wr|an};]
[mm={and|or};]
[nmg={y|n};]
[eun=待ち合わせ対象ユニット名;]
[ega={exec|execdeffer|none};]
[uem={y|n};]

パラメーター

flwf="監視対象ファイル名";

監視対象ファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。ファイル名は，完全名，または「*（ワイルドカード）」を使用した総称名で指定できます。ただし，flwiパラメーターに監視間隔として1〜9を指定する場合，ファイル名は「*（ワイルドカード）」を使用した総称名では指定できません。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

flwc=c[:d[:{s|m}]];

監視条件を定義します。複数指定できます。ただし，sとmは同時には指定できません。省略した場合，cが仮定されます。

c：ファイルの作成を監視します。

d：ファイルの削除を監視します。

s：ファイルのサイズ変更を監視します。

m：ファイルの最終書き込み時刻変更を監視します。

flwi=監視間隔;

ファイルを監視する時間間隔を定義します。

指定できる値は，1〜600（単位：秒）です。ただし，flwfパラメーターに監視対象ファイル名を「*（ワイルドカード）」を使用した総称名で指定する場合，監視間隔に1〜9は指定できません。省略した場合，60が仮定されます。

flco={y|n};

flwcパラメーターにcを指定している場合で，かつ，監視対象ファイルがファイル監視ジョブの実行時に存在していた場合に，監視条件を成立させるかどうかを定義します。このパラメーターは，flwcパラメーターにcを指定している場合にだけ指定できます。省略した場合，nが仮定されます。

y：監視条件成立とし，ジョブを正常終了します。

n：ファイル監視ジョブ実行後から，監視対象ファイルの作成を監視します。

jpoif=マクロ変数名:引き継ぎ情報名;

マクロ変数名は，「?AJS2xxxxx?」という形式の64バイト以内の文字列で指定します。xxxxxの部分に指定できる文字列は，A〜Z（大文字の英字），0〜9（アラビア数字），「.（ピリオド）」です。

このパラメーターは，「jpoif=マクロ変数名:引き継ぎ情報名;」の形式で，バイト数の合計が2,048バイトまで指定できます。

このパラメーターでは，後続のUNIXジョブ，PCジョブ，およびアクションジョブに対してイベント情報を引き継げます。

etm=n;

実行打ち切り時間を，実行開始時刻からの相対分で定義します。指定できる値は，1〜1,440（単位：分）です。起動条件内のジョブの場合，このパラメーターは無効になります。

fd=実行所要時間;

終了遅延監視するジョブの実行所要時間を定義します。

指定できる値は，10進数の値で1〜1,440（単位：分）です。

起動条件として定義する場合，このパラメーターはジョブ実行時に無効になります。

ex="実行エージェント名";

ジョブを実行する実行エージェント名を定義します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

実行エージェント名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

ha={y|n};

ジョブの実行を保留するかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。起動条件内のジョブの場合，このパラメーターは無効になります。

y：保留します。

n：保留しません。

eu={ent|def};

ジョブ実行時のJP1ユーザーを定義します。省略した場合，entが仮定されます。イベントジョブの場合，このパラメーターの指定は無視されます。

ent：ジョブネットを登録したJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

def：ジョブを所有するJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

ets={kl|nr|wr|an};

実行打ち切り時間が経過したあとのイベントジョブの状態を定義します。省略した場合，klが仮定されます。起動条件内のジョブの場合，このパラメーターは無効になります。

kl：強制終了

nr：正常終了

wr：警告検出終了

an：異常検出終了

mm={and|or};

指定した待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせ方法を指定します。

省略した場合はandが仮定されます。

and：すべての待ち合わせ対象ユニットが終了したら実行を開始する。

or：待ち合わせ対象ユニットが一つでも終了したら実行を開始する。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

nmg={y|n};

指定した待ち合わせ対象ユニットのルートジョブネットに待ち合わせる世代がないときの動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

eun=待ち合わせ対象ユニット名;

待ち合わせ対象ユニットとするユニットを，完全名で指定します。

待ち合わせ対象ユニットを複数指定する場合，このパラメーターを複数回指定します。最大で32個指定できます。

待ち合わせ対象ユニット名に指定できる文字数は1〜930（単位：バイト）です。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

ega={exec|execdeffer|none};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，実行世代に異常終了がある場合の動作を指定します。

省略した場合はnoneが仮定されます。

exec：実行を開始する。

execdeffer：実行を開始しない。ただし，実行世代が「繰り越し未実行」状態の場合は，実行を開始する。

none：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

uem={y|n};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，監視世代が監視未起動終了の場合の動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

4.2.11　メール受信監視ジョブ定義情報の記述方法

メール受信監視ジョブ定義情報の記述方法を説明します。

メール受信監視ジョブ定義情報の形式，およびパラメーターを次に示します。

形式

[pfm={u|p};]
[mlprf="プロファイル名";]
[mladr="差出人";]
[mlsbj="件名";]
[mltxt="本文";]
[mlsav={y|n};]
[mllst="メール受信リスト";]
[mlstx="本文ファイル名";]
[mlsfd="添付ファイル保存先フォルダ名";]
[mlafl="リストファイル名";]
[jpoif=マクロ変数名:引き継ぎ情報名;]
[etm=n;]
[fd=実行所要時間;]
[ex="実行エージェント名";]
[ha={y|n};]
[eu={ent|def};]
[ets={kl|nr|wr|an};]
[mm={and|or};]
[nmg={y|n};]
[eun=待ち合わせ対象ユニット名;]
[ega={exec|execdeffer|none};]
[uem={y|n};]

パラメーター

pfm={u|p};

メール受信定義をプラットフォームごとに指定します。省略した場合，pが仮定されます。

p：Windows環境でメールを受信するための定義をします。

u：UNIX環境でメールを受信するための定義をします。

mlprf="プロファイル名";

メール受信監視ジョブを実行するエージェントホスト上の環境設定パラメーターProfileName1〜ProfileName4に設定したプロファイル名を定義します。

このパラメーターは，「pfm=p;」を指定した場合にだけ有効です。また，「pfm=p;」を指定した場合には，必須の項目になります。

指定できる文字数は，1〜256（単位：バイト）です。

プロファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.3.4 メールシステム連携のための環境設定をする」を参照してください。

mladr="差出人";

受信したメールの差出人を定義します。

指定できる文字数は，1〜256（単位：バイト）です。「mladr="差出人";」の形式で，20件まで同時に指定できます。

なお，「mladr="差出人";」「mlsbj="件名";」「mltxt="本文";」をすべて省略することはできません。必ず，一つ以上の項目を定義する必要があります。

差出人名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

mlsbj="件名";

受信したメールの件名を定義します。

指定できる文字数は，1〜256（単位：バイト）です。「mlsbj="件名";」の形式で，20件まで同時に指定できます。

なお，「mladr="送信者";」「mlsbj="件名";」「mltxt="本文";」をすべて省略することはできません。必ず，一つ以上の項目を定義する必要があります。

件名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

mltxt="本文";

受信したメールの本文を定義します。

指定できる文字数は，1〜512（単位：バイト）です。「mltxt="本文";」の形式で，20件まで同時に指定できます。

なお，「mladr="送信者";」「mlsbj="件名";」「mltxt="本文";」をすべて省略することはできません。必ず，一つ以上の項目を定義する必要があります。

本文中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

メール受信監視の実行ホストがUNIXの場合，本文に改行を入力しないでください。本文に改行を指定した場合，メール受信監視の監視条件と一致しなくなり，受信監視状態のままになります。

mlsav={y|n};

受信したメールを保存するかを定義します。省略した場合，yが仮定されます。このパラメーターは，「pfm=u;」を指定した場合にだけ有効です。

y：メールを保存します。

n：メールを保存しません。

mllst="メール受信リスト名";

監視条件に一致したメールのリストを作成する場合の，メール受信リスト名を定義します。このパラメーターは，「pfm=u;」を指定した場合にだけ有効です。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

リスト名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

mlstx="本文ファイル名";

受信したメールの本文をファイルに保存する場合のファイル名を定義します。このパラメーターは，「pfm=p;」を指定した場合にだけ有効です。

指定できる文字数は，1〜256（単位：バイト）です。ファイル名はフルパスで指定します。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

mlsfd="添付ファイル保存先フォルダ名";

受信したメールの添付ファイルを保存する場合のフォルダ名を定義します。このパラメーターは，「pfm=p;」を指定した場合にだけ有効です。

指定できる文字数は，1〜256（単位：バイト）です。フォルダ名はフルパスで指定します。

フォルダ名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

mlafl="リストファイル名"

受信したメールの添付ファイルのファイル名一覧を作成する場合のファイル名を定義します。このパラメーターは，「pfm=p;」を指定した場合にだけ有効です。

指定できる文字数は，1〜256（単位：バイト）です。ファイル名はフルパス名で指定します。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

jpoif=マクロ変数名:引き継ぎ情報名;

マクロ変数名は，「?AJS2xxxxx?」という形式の64バイト以内の文字列で指定します。xxxxxの部分に指定できる文字列は，A〜Z（大文字の英字），0〜9（アラビア数字），「.（ピリオド）」です。

このパラメーターは，「jpoif=マクロ変数名:引き継ぎ情報名;」の形式で，バイト数の合計が2,048バイトまで指定できます。

このパラメーターでは，後続のUNIXジョブ，PCジョブ，およびアクションジョブに対してイベント情報を引き継げます。

etm=n;

実行打ち切り時間を，実行開始時刻からの相対分で定義します。指定できる値は，1〜1,440（単位：分）です。起動条件内のジョブの場合，このパラメーターは無効になります。

fd=実行所要時間;

終了遅延監視するジョブの実行所要時間を定義します。

指定できる値は，10進数の値で1〜1,440（単位：分）です。

起動条件として定義する場合，このパラメーターはジョブ実行時に無効になります。

ex="実行エージェント名";

ジョブを実行する実行エージェント名を定義します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

実行エージェント名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

ha={y|n};

ジョブの実行を保留するかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。起動条件内のジョブの場合，このパラメーターは無効になります。

y：保留します。

n：保留しません。

eu={ent|def};

ジョブ実行時のJP1ユーザーを定義します。省略した場合，entが仮定されます。イベントジョブの場合，このパラメーターの指定は無視されます。

ent：ジョブネットを登録したJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

def：ジョブを所有するJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

ets={kl|nr|wr|an};

実行打ち切り時間が経過したあとのイベントジョブの状態を定義します。省略した場合，klが仮定されます。起動条件内のジョブの場合，このパラメーターは無効になります。

kl：強制終了

nr：正常終了

wr：警告検出終了

an：異常検出終了

mm={and|or};

指定した待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせ方法を指定します。

省略した場合はandが仮定されます。

and：すべての待ち合わせ対象ユニットが終了したら実行を開始する。

or：待ち合わせ対象ユニットが一つでも終了したら実行を開始する。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

nmg={y|n};

指定した待ち合わせ対象ユニットのルートジョブネットに待ち合わせる世代がないときの動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

eun=待ち合わせ対象ユニット名;

待ち合わせ対象ユニットとするユニットを，完全名で指定します。

待ち合わせ対象ユニットを複数指定する場合，このパラメーターを複数回指定します。最大で32個指定できます。

待ち合わせ対象ユニット名に指定できる文字数は1〜930（単位：バイト）です。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

ega={exec|execdeffer|none};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，実行世代に異常終了がある場合の動作を指定します。

省略した場合はnoneが仮定されます。

exec：実行を開始する。

execdeffer：実行を開始しない。ただし，実行世代が「繰り越し未実行」状態の場合は，実行を開始する。

none：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

uem={y|n};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，監視世代が監視未起動終了の場合の動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

4.2.12　メッセージキュー受信監視ジョブ定義情報の記述方法

メッセージキュー受信監視ジョブ定義情報の記述方法を説明します。

メッセージキュー受信監視ジョブ定義情報の形式，およびパラメーターを次に示します。

形式

[mqcor=相関識別子;]
[mqque=メッセージ入力キュー名;]
[mqdsc=メッセージ識別子;]
[mqmdl=モデルキュー名;]
[mqsfn="メッセージ格納ファイル名";]
[jpoif=マクロ変数名:引き継ぎ情報名;]
[etm=n;]
[fd=実行所要時間;]
[ex="実行エージェント名";]
[ha={y|n};]
[eu={ent|def};]
[ets={kl|nr|wr|an};]
[mm={and|or};]
[nmg={y|n};]
[eun=待ち合わせ対象ユニット名;]
[ega={exec|execdeffer|none};]
[uem={y|n};]

パラメーター

mqcor=相関識別子;

受信したメッセージの相関識別子を定義します。

指定できる文字数は，1〜24（単位：バイト）です。ただし，指定できる文字は，英（大文字だけ）数字だけです。

mqque=メッセージ入力キュー名;

メッセージ受信を監視するキュー名を定義します。

指定できる文字数は，1〜48（単位：バイト）です。キュー名はMQ文字列で指定します。MQSeries連携を使用する場合，デフォルトのキューマネージャーに存在するキュー名を指定してください。

mqdsc=メッセージ識別子;

受信したメッセージのメッセージ識別子を定義します。

指定できる文字数は，1〜24（単位：バイト）です。ただし，指定できる文字は，英（大文字だけ）数字だけです。

mqmdl=モデルキュー名;

メッセージ受信を監視するキューのモデルキュー名を定義します。

指定できる文字数は，1〜48（単位：バイト）です。キュー名はMQ文字列で指定します。MQSeries連携を使用する場合，デフォルトのキューマネージャーに存在するキュー名を指定してください。

mqsfn="メッセージ格納ファイル名";

監視条件に一致したメッセージを格納するファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜256（単位：バイト）です。ファイル名は完全名で指定します。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

jpoif=マクロ変数名:引き継ぎ情報名;

マクロ変数名は，「?AJS2xxxxx?」という形式の64バイト以内の文字列で指定します。xxxxxの部分に指定できる文字列は，A〜Z（大文字の英字），0〜9（アラビア数字），「.（ピリオド）」です。

このパラメーターは，「jpoif=マクロ変数名:引き継ぎ情報名;」の形式で，バイト数の合計が2,048バイトまで指定できます。

このパラメーターでは，後続のUNIXジョブ，PCジョブ，およびアクションジョブに対してイベント情報を引き継げます。

etm=n;

実行打ち切り時間を，実行開始時刻からの相対分で定義します。指定できる値は，1〜1,440（単位：分）です。起動条件内のジョブの場合，このパラメーターは無効になります。

fd=実行所要時間;

終了遅延監視するジョブの実行所要時間を定義します。

指定できる値は，10進数の値で1〜1,440（単位：分）です。

起動条件として定義する場合，このパラメーターはジョブ実行時に無効になります。

ex="実行エージェント名";

ジョブを実行する実行エージェント名を定義します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

実行エージェント名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

ha={y|n};

ジョブの実行を保留するかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。起動条件内のジョブの場合，このパラメーターは無効になります。

y：保留します。

n：保留しません。

eu={ent|def};

ジョブ実行時のJP1ユーザーを定義します。省略した場合，entが仮定されます。イベントジョブの場合，このパラメーターの指定は無視されます。

ent：ジョブネットを登録したJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

def：ジョブを所有するJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

ets={kl|nr|wr|an};

実行打ち切り時間が経過したあとのイベントジョブの状態を定義します。省略した場合，klが仮定されます。起動条件内のジョブの場合，このパラメーターは無効になります。

kl：強制終了

nr：正常終了

wr：警告検出終了

an：異常検出終了

mm={and|or};

指定した待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせ方法を指定します。

省略した場合はandが仮定されます。

and：すべての待ち合わせ対象ユニットが終了したら実行を開始する。

or：待ち合わせ対象ユニットが一つでも終了したら実行を開始する。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

nmg={y|n};

指定した待ち合わせ対象ユニットのルートジョブネットに待ち合わせる世代がないときの動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

eun=待ち合わせ対象ユニット名;

待ち合わせ対象ユニットとするユニットを，完全名で指定します。

待ち合わせ対象ユニットを複数指定する場合，このパラメーターを複数回指定します。最大で32個指定できます。

待ち合わせ対象ユニット名に指定できる文字数は1〜930（単位：バイト）です。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

ega={exec|execdeffer|none};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，実行世代に異常終了がある場合の動作を指定します。

省略した場合はnoneが仮定されます。

exec：実行を開始する。

execdeffer：実行を開始しない。ただし，実行世代が「繰り越し未実行」状態の場合は，実行を開始する。

none：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

uem={y|n};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，監視世代が監視未起動終了の場合の動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

4.2.13　MSMQ受信監視ジョブ定義情報の記述方法

MSMQ受信監視ジョブ定義情報の記述方法を説明します。

MSMQ受信監視ジョブ定義情報の形式，およびパラメーターを次に示します。

形式

[msqpt="パス名";]
[msrer=相互関係;]
[mslbl="メッセージラベル";]
[msapl=アプリケーション情報;]
[mssvf="メッセージ格納ファイル名";]
[jpoif=マクロ変数名:引き継ぎ情報名;]
[etm=n;]
[fd=実行所要時間;]
[ex="実行エージェント名";]
[ha={y|n};]
[eu={ent|def};]
[ets={kl|nr|wr|an};]
[mm={and|or};]
[nmg={y|n};]
[eun=待ち合わせ対象ユニット名;]
[ega={exec|execdeffer|none};]
[uem={y|n};]

パラメーター

msqpt="パス名";

メッセージを監視するキューパス名を定義します。

指定できる文字数は，1〜259（単位：バイト）です。

パス名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

msrer=相互関係;

監視するメッセージの相互関係を定義します。

指定できる文字数は，1〜20（単位：バイト）です。ただし，指定できる文字は，英（大文字だけ）数字だけです。

mslbl="メッセージラベル";

監視するメッセージのメッセージラベルを定義します。

指定できる文字数は，1〜249（単位：バイト）です。

ラベル中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

msapl=アプリケーション情報;

監視するメッセージのアプリケーション情報を定義します。

指定できる値は，16進数の値で，0〜FFFFFFFFです。

mssvf="メッセージ格納ファイル名";

監視条件に一致したメッセージを格納するファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜256（単位：バイト）です。ファイル名は完全名で指定します。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

jpoif=マクロ変数名:引き継ぎ情報名;

マクロ変数名は，「?AJS2xxxxx?」という形式の64バイト以内の文字列で指定します。xxxxxの部分に指定できる文字列は，A〜Z（大文字の英字），0〜9（アラビア数字），「.（ピリオド）」です。

このパラメーターは，「jpoif=マクロ変数名:引き継ぎ情報名;」の形式で，バイト数の合計が2,048バイトまで指定できます。

このパラメーターでは，後続のUNIXジョブ，PCジョブ，およびアクションジョブに対してイベント情報を引き継げます。

etm=n;

実行打ち切り時間を，実行開始時刻からの相対分で定義します。指定できる値は，1〜1,440（単位：分）です。起動条件内のジョブの場合，このパラメーターは無効になります。

fd=実行所要時間;

終了遅延監視するジョブの実行所要時間を定義します。

指定できる値は，10進数の値で1〜1,440（単位：分）です。

起動条件として定義する場合，このパラメーターはジョブ実行時に無効になります。

ex="実行エージェント名";

ジョブを実行する実行エージェント名を定義します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

実行エージェント名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

ha={y|n};

ジョブの実行を保留するかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。起動条件内のジョブの場合，このパラメーターは無効になります。

y：保留します。

n：保留しません。

eu={ent|def};

ジョブ実行時のJP1ユーザーを定義します。省略した場合，entが仮定されます。イベントジョブの場合，このパラメーターの指定は無視されます。

ent：ジョブネットを登録したJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

def：ジョブを所有するJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

ets={kl|nr|wr|an};

実行打ち切り時間が経過したあとのイベントジョブの状態を定義します。省略した場合，klが仮定されます。起動条件内のジョブの場合，このパラメーターは無効になります。

kl：強制終了

nr：正常終了

wr：警告検出終了

an：異常検出終了

mm={and|or};

指定した待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせ方法を指定します。

省略した場合はandが仮定されます。

and：すべての待ち合わせ対象ユニットが終了したら実行を開始する。

or：待ち合わせ対象ユニットが一つでも終了したら実行を開始する。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

nmg={y|n};

指定した待ち合わせ対象ユニットのルートジョブネットに待ち合わせる世代がないときの動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

eun=待ち合わせ対象ユニット名;

待ち合わせ対象ユニットとするユニットを，完全名で指定します。

待ち合わせ対象ユニットを複数指定する場合，このパラメーターを複数回指定します。最大で32個指定できます。

待ち合わせ対象ユニット名に指定できる文字数は1〜930（単位：バイト）です。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

ega={exec|execdeffer|none};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，実行世代に異常終了がある場合の動作を指定します。

省略した場合はnoneが仮定されます。

exec：実行を開始する。

execdeffer：実行を開始しない。ただし，実行世代が「繰り越し未実行」状態の場合は，実行を開始する。

none：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

uem={y|n};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，監視世代が監視未起動終了の場合の動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

4.2.14　ログファイル監視ジョブ定義情報の記述方法

ログファイル監視ジョブ定義情報の記述方法を説明します。

ログファイル監視ジョブ定義情報の形式，およびパラメーターを次に示します。

形式

[lftpd=[!]"トラップデータ1"[:[!]"トラップデータ2"...];]...
[lffnm="ログファイル名";]
[lfdft={s|s2|w1|w2};]
[lfrft={v:'[¥]区切り文字'|f:レコード長};]
[lfhds={l:ヘッダー行数|s:ヘッダーサイズ};]
[lfmks=[!]"ログ情報以外のデータ1"
     [:[!]"ログ情報以外のデータ2"...];]
[lfsiv=ファイル監視間隔;]
[lfmxl=イベントデータの最大長;]
[lfsrc={y|n};]
[lfcre={y|n};]
[jpoif=マクロ変数名:引き継ぎ情報名;]
[etm=n;]
[fd=実行所要時間;]
[ex="実行エージェント名";]
[ha={y|n};]
[eu={ent|def};]
[ets={kl|nr|wr|an};]
[mm={and|or};]
[nmg={y|n};]
[eun=待ち合わせ対象ユニット名;]
[ega={exec|execdeffer|none};]
[uem={y|n};]

パラメーター

lftpd=[!]"トラップデータ1"[:[!]"トラップデータ2"...];

トラップするログファイル中のデータを定義します。

一つのlftpdパラメーターに複数のトラップデータを指定できます（AND条件が適用されます）。また，複数のlftpdパラメーターを指定できます（OR条件が適用されます）。バイト数の合計が2,048バイトまで複数指定できます。

トラップデータ中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

なお，トラップデータには正規表現が使用できます。

lffnm="ログファイル名";

監視するファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜256（単位：バイト）です。「lffnm="ログファイル名"」の形式で，8件まで同時に指定できます。

ログファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

lfdft={s|s2|w1|w2};

トラップするログファイルの出力形式を定義します。省略した場合，sが仮定されます。

s：シーケンシャルファイル（一つのログファイルに追加書き込みし続けるファイル。ログファイルが一定の容量に達すると，別のファイル名で新たにログファイルを作成して書き込むファイル）

s2：シーケンシャルファイル（ファイル名を変更して保存，またはファイルをいったん削除したあと，同じ名称のファイルを作成して新たにログを書き込むファイル）

ジョブの実行先ホストがWindowsの場合は，JP1/Baseが08-10以降で，JP1/AJS3，またはJP1/AJS2 08-00以降のときに指定できます。

UNIXの場合は，JP1/Baseが07-00以降で，JP1/AJS3，またはJP1/AJS2 07-00以降のときに指定できます。

w1：ラップアラウンド（ログファイルが一定の容量に達すると，ラップアラウンドして再び先頭からデータを上書きする形式のファイル）

w2：ラップアラウンド（ログファイルが一定の容量に達してラップアラウンドするとき，データを削除して再び先頭からデータを書き込む形式のファイル）

lfrft={v:'[¥]区切り文字'|f:レコード長};

トラップするログデータのレコード形式を定義します。省略した場合，v:'¥n'が仮定されます。

v:'[¥]区切り文字'：可変長レコードで行を区切ります。区切り文字に指定できる文字数は，1（単位：バイト）です。

f:レコード長：固定長レコードで行を区切ります。レコード長に指定できる文字数は，1〜9,999,999（単位：バイト）です。

lfhds={l:ヘッダー行数|s:ヘッダーサイズ};

ヘッダーを定義します。

l:ヘッダー行数：トラップするログファイルの先頭にヘッダーがある場合，ヘッダーの行数を指定します。

ヘッダー行数に指定できる値は，0〜99,999（単位：行）です。

s:ヘッダーサイズ：バイナリーデータやレコード形式がログレコードと異なっているなどの理由で，トラップするログファイルの先頭に行数で指定できないヘッダーがある場合，ヘッダーのサイズを指定します。

ヘッダーサイズに指定できる値は，0〜9,999,999（単位：バイト）です。

lfmks=[!]"ログ情報以外のデータ1"[:[!]"ログ情報以外のデータ2"...];

トラップするログファイル中にログ情報以外のデータが含まれる場合，そのデータを定義します。

データは複数指定できます（バイト数の合計が1,024バイトまで複数指定できます）。

データ中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

なお，データには正規表現が使用できます。

複数のlfmksパラメーターを指定した場合，OR条件が適用されます。一つのlfmksパラメーターに複数のデータを指定した場合は，AND条件が適用されます。

lfsiv=ファイル監視間隔;

ログファイルを検索する時間間隔を定義します。

指定できる値は，1〜86,400（単位：秒）です。省略した場合，10が仮定されます。

lfmxl=イベントデータの最大長;

入力する指定ログファイル1行の先頭何バイト分をイベントデータにするかを定義します。

指定できる値は，2〜512（単位：バイト）です。省略した場合，512が仮定されます。

lfsrc={y|n};

データの入力を先頭データから入力するかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。

y：先頭データから入力します。

n：先頭データから入力しません。

lfcre={y|n};

ログファイル監視ジョブを開始した場合に，指定したログファイルがなかったときにエラーにするかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。

y：エラーとします。

n：ログファイルが作成されるまで，ファイルのオープンを繰り返します。

jpoif=マクロ変数名:引き継ぎ情報名;

マクロ変数名は，「?AJS2xxxxx?」という形式の64バイト以内の文字列で指定します。xxxxxの部分に指定できる文字列は，A〜Z（大文字の英字），0〜9（アラビア数字），「.（ピリオド）」です。

このパラメーターは，「jpoif=マクロ変数名:引き継ぎ情報名;」の形式で，バイト数の合計が2,048バイトまで指定できます。

このパラメーターでは，後続のPCジョブ，UNIXジョブ，およびアクションジョブに対してイベント情報を引き継げます。

etm=n;

実行打ち切り時間を，実行開始時刻からの相対分で定義します。指定できる値は，1〜1,440（単位：分）です。起動条件内のジョブの場合，このパラメーターは無効になります。

fd=実行所要時間;

終了遅延監視するジョブの実行所要時間を定義します。

指定できる値は，10進数の値で1〜1,440（単位：分）です。

起動条件として定義する場合，このパラメーターはジョブ実行時に無効になります。

ex="実行エージェント名";

ジョブを実行する実行エージェント名を定義します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

実行エージェント名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

ha={y|n};

ジョブの実行を保留するかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。起動条件内のジョブの場合，このパラメーターは無効になります。

y：保留します。

n：保留しません。

eu={ent|def};

ジョブ実行時のJP1ユーザーを定義します。省略した場合，entが仮定されます。イベントジョブの場合，このパラメーターの指定は無視されます。

ent：ジョブネットを登録したJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

def：ジョブを所有するJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

ets={kl|nr|wr|an};

実行打ち切り時間が経過したあとのイベントジョブの状態を定義します。省略した場合，klが仮定されます。起動条件内のジョブの場合，このパラメーターは無効になります。

kl：強制終了

nr：正常終了

wr：警告検出終了

an：異常検出終了

mm={and|or};

指定した待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせ方法を指定します。

省略した場合はandが仮定されます。

and：すべての待ち合わせ対象ユニットが終了したら実行を開始する。

or：待ち合わせ対象ユニットが一つでも終了したら実行を開始する。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

nmg={y|n};

指定した待ち合わせ対象ユニットのルートジョブネットに待ち合わせる世代がないときの動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

eun=待ち合わせ対象ユニット名;

待ち合わせ対象ユニットとするユニットを，完全名で指定します。

待ち合わせ対象ユニットを複数指定する場合，このパラメーターを複数回指定します。最大で32個指定できます。

待ち合わせ対象ユニット名に指定できる文字数は1〜930（単位：バイト）です。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

ega={exec|execdeffer|none};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，実行世代に異常終了がある場合の動作を指定します。

省略した場合はnoneが仮定されます。

exec：実行を開始する。

execdeffer：実行を開始しない。ただし，実行世代が「繰り越し未実行」状態の場合は，実行を開始する。

none：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

uem={y|n};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，監視世代が監視未起動終了の場合の動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

注意事項

ログファイル名には，空白文字や記号なども使用できます。ただし，「"（ダブルクォーテーションマーク）」などの特殊文字を通常文字として扱う場合は，特殊文字の前に「¥」を指定してください。

（例）　log¥#"file

イベントジョブの受信情報を引き継ぎ情報として，標準ジョブやアクションジョブのパラメーターに引き継ぐ場合で，引き継ぐ情報に「"（ダブルクォーテーションマーク）」が含まれるとき，「¥」を前に付けて指定する必要があります。「¥」を付けない場合，受信情報を引き継いでも「"（ダブルクォーテーションマーク）」が無視されるなどの現象が発生します。これを防止するためには，「"（ダブルクォーテーションマーク）」を含むデータを指定したとおりに引き継ぎ情報として引き継がせるオプションを設定してください。

設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　6.3.4 「"（ダブルクォーテーションマーク）」を含むデータをイベントジョブの引き継ぎ情報に使用するための設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　15.3.4 「"（ダブルクォーテーションマーク）」を含むデータをイベントジョブの引き継ぎ情報に使用するための設定」（UNIXの場合）を参照してください。

4.2.15　Windowsイベントログ監視ジョブ定義情報の記述方法

Windowsイベントログ監視ジョブ定義情報の記述方法を説明します。

Windowsイベントログ監視ジョブ定義情報の形式，およびパラメーターを次に示します。

形式

[ntlgt={sys|sec|app|dns|dir|frs|oth};]
[ntolg="任意のログ種別";]
[ntevt=[v[:i[:w[:e[:s[:c[:f]]]]]]];]
[ntnsr={y|n};]
[ntsrc="ソース";]
[ntncl={y|n};]
[ntcls="分類";]
[ntnei={y|n};]
[nteid=イベントID;]
[ntdis="説明";]
[jpoif=マクロ変数名:引き継ぎ情報名;]
[etm=n;]
[fd=実行所要時間;]
[ex="実行エージェント名";]
[ha={y|n};]
[eu={ent|def};]
[ets={kl|nr|wr|an};]
[mm={and|or};]
[nmg={y|n};]
[eun=待ち合わせ対象ユニット名;]
[ega={exec|execdeffer|none};]
[uem={y|n};]

パラメーター

ntlgt={sys|sec|app|dns|dir|frs|oth};

ログ種別を定義します。省略した場合，sysが仮定されます。

sys：システムログを監視します。

sec：セキュリティログを監視します。

app：アプリケーションログを監視します。

dns：DNS Serverログを監視します。※

dir：Directory Serviceログを監視します。※

frs：ファイル複製サービスログを監視します。※

oth：任意のログ種別に指定したログ種別を監視します。同時にntolgパラメーターの指定が必要です。

注※　Windows 2000の場合だけ定義できます。

ntolg="任意のログ種別"

監視対象とする任意のログ種別を定義します。

指定できる文字数は，1〜255（単位:バイト）です。

任意のログ種別に「″（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「″」は「#″」，「#」は「##」と記述します。

ntlgtパラメーターにothを指定した場合，このパラメーターを指定していないとエラーになります。ntlgtパラメーターにoth以外を指定した場合，このパラメーターを指定するとエラーになります。

ntevt=[v[:i[:w[:e[:c[:s[:f]]]]]]];

イベントの種類を定義します。省略した場合，すべての種類が仮定されます。

v：詳細イベントを監視します。

i：情報イベントを監視します。

w：警告イベントを監視します。

e：エラーイベントを監視します。

c：重大イベントを監視します。

s：成功の監査イベントを監視します。

f：失敗の監査イベントを監視します。

ntnsr={y|n};

監視するソースの判定条件を定義します。省略した場合，yが仮定されます。

y：指定したソースを監視対象とします。

n：指定したソース以外のソースを監視対象とします。「NOT」指定。

ntsrc="ソース";

監視するソースを定義します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

ソース中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

ntncl={y|n};

監視するイベント分類の判定条件を定義します。省略した場合，yが仮定されます。

y：指定した分類を監視対象とします。

n：指定した分類以外の分類を監視対象とします。「NOT」指定。

ntcls="分類";

監視するイベントの分類を定義します。

指定できる文字列は，1〜255（単位：バイト）です。

Windowsイベントが分類できなかった場合，Windowsの［イベントビューア］には「なし」と表示されます。このような分類できなかったイベントを監視したい場合は，分類に「None」と指定してください。「なし」と指定しても条件は成立しませんので注意してください。

ntnei={y|n};

監視するイベントIDの判定条件を定義します。省略した場合，yが仮定されます。

y：指定したイベントIDを監視対象とします。

n：指定したイベントID以外のIDを監視対象とします。

nteid=イベントID;

監視するイベントのイベントIDを定義します。

指定できる値は，0〜4,294,967,295です。

ntdis="説明";

指定したイベントの説明を監視する場合に，比較対象となる文字列を定義します。

指定できる文字数は，1〜1,024（単位：バイト）です。

説明中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

なお，説明には正規表現が使用できます。

jpoif=マクロ変数名:引き継ぎ情報名;

マクロ変数名は，「?AJS2xxxxx?」という形式の64バイト以内の文字列で指定します。xxxxxの部分に指定できる文字列は，A〜Z（大文字の英字），0〜9（アラビア数字），「.（ピリオド）」です。

このパラメーターは，「jpoif=マクロ変数名:引き継ぎ情報名;」の形式で，バイト数の合計が2,048バイトまで指定できます。

このパラメーターでは，後続のUNIXジョブ，PCジョブ，およびアクションジョブに対してイベント情報を引き継げます。

etm=n;

実行打ち切り時間を，実行開始時刻からの相対分で定義します。指定できる値は，1〜1,440（単位：分）です。起動条件内のジョブの場合，このパラメーターは無効になります。

fd=実行所要時間;

終了遅延監視するジョブの実行所要時間を定義します。

指定できる値は，10進数の値で1〜1,440（単位：分）です。

起動条件として定義する場合，このパラメーターはジョブ実行時に無効になります。

ex="実行エージェント名";

ジョブを実行する実行エージェント名を定義します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

実行エージェント名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

ha={y|n};

ジョブの実行を保留するかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。起動条件内のジョブの場合，このパラメーターは無効になります。

y：保留します。

n：保留しません。

eu={ent|def};

ジョブ実行時のJP1ユーザーを定義します。省略した場合，entが仮定されます。イベントジョブの場合，このパラメーターの指定は無視されます。

ent：ジョブネットを登録したJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

def：ジョブを所有するJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

ets={kl|nr|wr|an};

実行打ち切り時間が経過したあとのイベントジョブの状態を定義します。省略した場合，klが仮定されます。起動条件内のジョブの場合，このパラメーターは無効になります。

kl：強制終了

nr：正常終了

wr：警告検出終了

an：異常検出終了

mm={and|or};

指定した待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせ方法を指定します。

省略した場合はandが仮定されます。

and：すべての待ち合わせ対象ユニットが終了したら実行を開始する。

or：待ち合わせ対象ユニットが一つでも終了したら実行を開始する。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

nmg={y|n};

指定した待ち合わせ対象ユニットのルートジョブネットに待ち合わせる世代がないときの動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

eun=待ち合わせ対象ユニット名;

待ち合わせ対象ユニットとするユニットを，完全名で指定します。

待ち合わせ対象ユニットを複数指定する場合，このパラメーターを複数回指定します。最大で32個指定できます。

待ち合わせ対象ユニット名に指定できる文字数は1〜930（単位：バイト）です。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

ega={exec|execdeffer|none};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，実行世代に異常終了がある場合の動作を指定します。

省略した場合はnoneが仮定されます。

exec：実行を開始する。

execdeffer：実行を開始しない。ただし，実行世代が「繰り越し未実行」状態の場合は，実行を開始する。

none：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

uem={y|n};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，監視世代が監視未起動終了の場合の動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

4.2.16　実行間隔制御ジョブ定義情報の記述方法

実行間隔制御ジョブ定義情報の記述方法を説明します。

実行間隔制御ジョブ定義情報の形式，およびパラメーターを次に示します。

形式

[tmitv=待ち時間;]
[etn={y|n};]
[jpoif=マクロ変数名:引き継ぎ情報名;]
[etm=n;]
[fd=実行所要時間;]
[ex="実行エージェント名";]
[ha={y|n};]
[eu={ent|def};]
[ets={kl|nr|wr|an};]
[mm={and|or};]
[nmg={y|n};]
[eun=待ち合わせ対象ユニット名;]
[ega={exec|execdeffer|none};]
[uem={y|n};]

パラメーター

tmitv=待ち時間;

待ち時間を定義します。

指定できる値は，1〜1,440（単位：分）です。省略した場合，10が仮定されます。

etn={y|n};

実行間隔制御ジョブを起動条件として定義した場合，開始直後に満了するかどうかを指定します。省略した場合，nが仮定されます。

y：開始直後に満了して，すぐに最初の実行を開始する。

n：開始直後には満了しないで，待ち時間に指定した時間を待ってから，最初の実行を開始する。

起動条件ではなく，通常のジョブネットに定義する実行間隔制御ジョブでは，このパラメーターにyを指定できません。指定した場合，メッセージKAVS0669-Eが出力され，実行間隔制御ジョブの作成に失敗します。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

jpoif=マクロ変数名:引き継ぎ情報名;

マクロ変数名は，「?AJS2xxxxx?」という形式の64バイト以内の文字列で指定します。xxxxxの部分に指定できる文字列は，A〜Z（大文字の英字），0〜9（アラビア数字），「.（ピリオド）」です。

このパラメーターは，「jpoif=マクロ変数名:引き継ぎ情報名;」の形式で，バイト数の合計が2,048バイトまで指定できます。

このパラメーターでは，後続のUNIXジョブ，PCジョブ，およびアクションジョブに対してイベント情報を引き継げます。

etm=n;

実行打ち切り時間を，実行開始時刻からの相対分で定義します。指定できる値は，1〜1,440（単位：分）です。起動条件内のジョブの場合，このパラメーターは無効になります。

fd=実行所要時間;

終了遅延監視するジョブの実行所要時間を定義します。

指定できる値は，10進数の値で1〜1,440（単位：分）です。

起動条件として定義する場合，このパラメーターはジョブ実行時に無効になります。

ex="実行エージェント名";

ジョブを実行する実行エージェント名を定義します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

実行エージェント名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

ha={y|n};

ジョブの実行を保留するかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。起動条件内のジョブの場合，このパラメーターは無効になります。

y：保留します。

n：保留しません。

eu={ent|def};

ジョブ実行時のJP1ユーザーを定義します。省略した場合，entが仮定されます。イベントジョブの場合，このパラメーターの指定は無視されます。

ent：ジョブネットを登録したJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

def：ジョブを所有するJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

ets={kl|nr|wr|an};

実行打ち切り時間が経過したあとのイベントジョブの状態を定義します。省略した場合，klが仮定されます。起動条件内のジョブの場合，このパラメーターは無効になります。

kl：強制終了

nr：正常終了

wr：警告検出終了

an：異常検出終了

mm={and|or};

指定した待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせ方法を指定します。

省略した場合はandが仮定されます。

and：すべての待ち合わせ対象ユニットが終了したら実行を開始する。

or：待ち合わせ対象ユニットが一つでも終了したら実行を開始する。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

nmg={y|n};

指定した待ち合わせ対象ユニットのルートジョブネットに待ち合わせる世代がないときの動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

eun=待ち合わせ対象ユニット名;

待ち合わせ対象ユニットとするユニットを，完全名で指定します。

待ち合わせ対象ユニットを複数指定する場合，このパラメーターを複数回指定します。最大で32個指定できます。

待ち合わせ対象ユニット名に指定できる文字数は1〜930（単位：バイト）です。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

ega={exec|execdeffer|none};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，実行世代に異常終了がある場合の動作を指定します。

省略した場合はnoneが仮定されます。

exec：実行を開始する。

execdeffer：実行を開始しない。ただし，実行世代が「繰り越し未実行」状態の場合は，実行を開始する。

none：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

uem={y|n};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，監視世代が監視未起動終了の場合の動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

4.2.17　JP1イベント送信ジョブ定義情報の記述方法

JP1イベント送信ジョブ定義情報の記述方法を説明します。

JP1イベント送信ジョブ定義情報の形式，およびパラメーターを次に示します。

形式

[evsid=イベントID;]
[evhst="イベント送信先ホスト名";]
[evsms="メッセージ";]
[evssv={em|al|cr|er|wr|no|in|db};]
[evsfr=拡張属性名:"値";]
[pfm={u|p};]
[etm=n;]
[fd=実行所要時間;]
[ex="実行エージェント名";]
[ha={y|n};]
[eu={ent|def};]
[evsrt={y|n};]
[evspl=確認間隔;]
[evsrc=確認回数;]
[jty={q|n};]
[mm={and|or};]
[nmg={y|n};]
[eun=待ち合わせ対象ユニット名;]
[ega={exec|execdeffer|none};]
[uem={y|n};]

パラメーター

evsid=イベントID;

送信するイベントIDを定義します。

指定できる値は，16進数の値で，00000000〜00001FFF，7FFF8000〜7FFFFFFFです。

evhst="イベント送信先ホスト名";

イベント送信先ホスト名を定義します。evsrtパラメーターにyを指定した場合，このパラメーターの指定は必須です。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

マクロ変数を指定できます。

evsms="メッセージ";

イベントに付加するメッセージを定義します。指定できる文字数は，1〜1,023（単位：バイト）です。

マクロ変数を指定できます。

evssv={em|al|cr|er|wr|no|in|db};

イベントに付加する重大度を定義します。省略した場合，noが仮定されます。

em：「Emergency」を設定します。

al：「Alert」を設定します。

cr：「Critical」を設定します。

er：「Error」を設定します。

wr：「Warning」を設定します。

no：「Notice」を設定します。

in：「Information」を設定します。

db：「Debug」を設定します。

evsfr=拡張属性名:"値";

イベントに付加する拡張属性を定義します。

指定できる文字数は，「evsfr=拡張属性名:"値";」の形式で，5〜128（単位：バイト）です。

値には，マクロ変数を指定できます。

pfm={u|p};

ジョブを実行するプラットフォーム種別を指定します。省略した場合，pが仮定されます。

p：Windows環境で実行します。

u：UNIX環境で実行します。

etm=n;

実行打ち切り時間を，実行開始時刻からの相対分で定義します。指定できる値は，1〜1,440（単位：分）です。

fd=実行所要時間;

終了遅延監視するジョブの実行所要時間を定義します。

指定できる値は，10進数の値で1〜1,440（単位：分）です。

ex="実行エージェント名";

ジョブを実行する実行エージェント名または実行エージェントグループ名を定義します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

実行エージェント名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

キューイング属性あり（jty=q）の場合は，マクロ変数を指定できます。

ha={y|n};

ジョブの実行を保留するかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。

y：保留します。

n：保留しません。

eu={ent|def};

ジョブ実行時のJP1ユーザーを定義します。省略した場合，entが仮定されます。

ent：ジョブネットを登録したJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

def：ジョブを所有するJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

evsrt={y|n};

イベント到達確認を行うかどうかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。

yを指定した場合，JP1イベントを送信してから3秒後に到達確認をします。

y：到達確認を行います。

n：到達確認を行いません。

evspl=確認間隔;

JP1イベントが到達していなかった場合，到達確認を行う間隔を定義します。指定できる値は，10進数の値で，3〜600（単位：秒）です。

省略した場合，10が仮定されます。

evsrc=確認回数;

JP1イベントが到達していなかった場合，到達確認を行う回数を定義します。指定できる値は，10進数の値で，0〜999（単位：回）です。

省略した場合，0が仮定されます。

jty={q|n};

キューイング属性の種別を定義します。省略した場合，qが仮定されます。

q：キューイング属性あり。

n：キューイング属性なし。

mm={and|or};

指定した待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせ方法を指定します。

省略した場合はandが仮定されます。

and：すべての待ち合わせ対象ユニットが終了したら実行を開始する。

or：待ち合わせ対象ユニットが一つでも終了したら実行を開始する。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

nmg={y|n};

指定した待ち合わせ対象ユニットのルートジョブネットに待ち合わせる世代がないときの動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

eun=待ち合わせ対象ユニット名;

待ち合わせ対象ユニットとするユニットを，完全名で指定します。

待ち合わせ対象ユニットを複数指定する場合，このパラメーターを複数回指定します。最大で32個指定できます。

待ち合わせ対象ユニット名に指定できる文字数は1〜930（単位：バイト）です。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

ega={exec|execdeffer|none};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，実行世代に異常終了がある場合の動作を指定します。

省略した場合はnoneが仮定されます。

exec：実行を開始する。

execdeffer：実行を開始しない。ただし，実行世代が「繰り越し未実行」状態の場合は，実行を開始する。

none：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

uem={y|n};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，監視世代が監視未起動終了の場合の動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

注意事項

イベント送信先ホスト名，メッセージ，拡張属性の値の定義に関する注意事項は次のとおりです。

空白文字や記号なども使用できます。ただし，UNIXの場合，特殊文字「`」，「$」，「¥」を通常文字として扱うときは，これらの特殊文字の前に「¥」を指定してください。

（指定例）

「`」は「¥`」と指定します。

「$」は「¥$」と指定します。

「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストしてください。

（指定例）

「"」は「#"」と指定します。

「#」は「##」と指定します。

「"（ダブルクォーテーションマーク）」を通常文字として扱う場合は，キャストしたあと，キャスト文字（#）の前に「¥」を指定してください。

（指定例）

「"」は「¥#"」と指定します。

JP1イベント送信では，イベント送信先ホスト名，メッセージ，拡張属性の値に空白文字や記号などが使用されることを考慮して，イベント送信先ホスト名，メッセージ，拡張属性の値を「"（ダブルクォーテーションマーク）」で囲んでいます。このため，Windowsの場合で，文字列の最後の部分に「¥」を通常文字として指定するときは，「¥」の前にさらに「¥」を指定してください。

引き継ぎ情報に上記の特殊文字が含まれる場合は，正しく引き継がれなかったり，ジョブが異常終了したりすることがあります。ただし，引き継ぎ情報での「"（ダブルクォーテーションマーク）」有効オプションを使用する場合には，「"（ダブルクォーテーションマーク）」を含む引き継ぎ情報は正しく引き継がれます。

指定例

イベント送信先ホスト名，メッセージ，拡張属性の値に，特殊文字および「"」や「#」を通常文字として定義する場合の例を次に示します。

「`AAA`」は，「¥`AAA¥`」と指定します（UNIXの場合だけ）。

「$AAA$」は，「¥$AAA¥$」と指定します（UNIXの場合だけ）。

「#AAA#」は，「##AAA##」と指定します。

「"AAA"」は，「¥#"AAA¥#"」と指定します。

「¥AAA¥」は，「¥AAA¥¥」（Windowsの場合）または「¥¥AAA¥¥」（UNIXの場合）と指定します。

4.2.18　メール送信ジョブ定義情報の記述方法

メール送信ジョブ定義情報の記述方法を説明します。

メール送信ジョブ定義情報の形式，およびパラメーターを次に示します。

形式

[mladr={to|cc|bcc}:"宛先";]
[mlprf="プロファイル名";]
[mlsbj="件名";]
[mltxt="本文";]
[mlftx="本文ファイル名";]
[mlatf="添付ファイル名";]
[mlafl="添付ファイルリスト名";]
[pfm={u|p};]
[etm=n;]
[fd=実行所要時間;]
[ex="実行エージェント名";]
[ha={y|n};]
[eu={ent|def};]
[jty={q|n};]
[mm={and|or};]
[nmg={y|n};]
[eun=待ち合わせ対象ユニット名;]
[ega={exec|execdeffer|none};]
[uem={y|n};]

パラメーター

mladr={to|cc|bcc}:"宛先";

送信先のメールアドレスを定義します。

「mladr={to|cc|bcc}:"宛先";」の形式で，20件まで同時に指定できます。

to：メールを宛先に送信します。

cc：メールのコピーを宛先に送信します。

bcc：メールをブラインドカーボンコピーで宛先に送信します。

アドレスに指定できる文字数は，1〜256（単位：バイト）です。

アドレス中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

アドレスには，マクロ変数を指定できます。

「pfm=p;」を指定した場合に使用できるアドレスの形式を，次の表に示します。

プロファイルの種類

形式

Exchange Server※

表示名

エイリアス

インターネットメールアドレス

インターネットメール

（SMTP/POP3）

インターネットメールアドレス

注※

X.400形式アドレスでは，送信できません。

X.400形式アドレスの例 ：

　c=JP;p=MailServer;o=Exchange;g=Taro;s=Hitachi;

mlprf="プロファイル名";

メール送信ジョブを実行するエージェントホスト上の環境設定パラメーターProfileName1〜ProfileName4に設定したプロファイル名を定義します。

このパラメーターは，「pfm=p;」を指定した場合にだけ有効です。また，「pfm=p;」を指定した場合には必須の項目になります。

指定できる文字数は，1〜256（単位：バイト）です。

プロファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.3.4 メールシステム連携のための環境設定をする」を参照してください。

mlsbj="件名";

送信するメールの件名を定義します。

指定できる文字数は，0〜256（単位：バイト）です。

件名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

mltxt="本文";

送信するメールの本文を定義します。

指定できる文字数は，改行を含めて1〜512（単位：バイト）です。なお，UNIXの場合は，最終行に改行がないと行として成りたたないため，最終行には必ず改行が入ります。

本文中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

mlftx="本文ファイル名";

送信するメールの本文ファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜256（単位：バイト）です。ファイル名はフルパスで指定します。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

mlatf="添付ファイル名";

添付ファイル名を定義します。このパラメーターは，「pfm=p;」を指定した場合にだけ有効です。

「mlatf="添付ファイル名";」の形式で，20件まで同時に指定できます。

指定できる文字数は，1〜256（単位：バイト）です。ファイル名はフルパスで指定します。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

mlafl="添付ファイルリスト名";

添付ファイルのリストファイル名を定義します。このパラメーターは，「pfm=p;」を指定した場合にだけ有効です。

指定できる文字数は，1〜256（単位：バイト）です。ファイル名はフルパスで指定します。

リスト名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

添付ファイルのリストの形式については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.7.3 送信する添付ファイルのリスト（Windows限定）」を参照してください。

pfm={u|p};

ジョブを実行するプラットフォーム種別を指定します。省略した場合，pが仮定されます。

u：UNIX環境で実行します。

p：Windows環境で実行します。

etm=n;

実行打ち切り時間を，実行開始時刻からの相対分で定義します。指定できる値は，1〜1,440（単位：分）です。

fd=実行所要時間;

終了遅延監視するジョブの実行所要時間を定義します。

指定できる値は，10進数の値で1〜1,440（単位：分）です。

ex="実行エージェント名";

ジョブを実行する実行エージェント名または実行エージェントグループ名を定義します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

実行エージェント名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

キューイング属性あり（jty=q）の場合は，マクロ変数を指定できます。

ha={y|n};

ジョブの実行を保留するかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。

y：保留します。

n：保留しません。

eu={ent|def};

ジョブ実行時のJP1ユーザーを定義します。省略した場合，entが仮定されます。

ent：ジョブネットを登録したJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

def：ジョブを所有するJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

jty={q|n};

キューイング属性の種別を定義します。省略した場合，qが仮定されます。

q：キューイング属性あり。

n：キューイング属性なし。

mm={and|or};

指定した待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせ方法を指定します。

省略した場合はandが仮定されます。

and：すべての待ち合わせ対象ユニットが終了したら実行を開始する。

or：待ち合わせ対象ユニットが一つでも終了したら実行を開始する。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

nmg={y|n};

指定した待ち合わせ対象ユニットのルートジョブネットに待ち合わせる世代がないときの動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

eun=待ち合わせ対象ユニット名;

待ち合わせ対象ユニットとするユニットを，完全名で指定します。

待ち合わせ対象ユニットを複数指定する場合，このパラメーターを複数回指定します。最大で32個指定できます。

待ち合わせ対象ユニット名に指定できる文字数は1〜930（単位：バイト）です。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

ega={exec|execdeffer|none};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，実行世代に異常終了がある場合の動作を指定します。

省略した場合はnoneが仮定されます。

exec：実行を開始する。

execdeffer：実行を開始しない。ただし，実行世代が「繰り越し未実行」状態の場合は，実行を開始する。

none：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

uem={y|n};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，監視世代が監視未起動終了の場合の動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

4.2.19　メッセージキュー送信ジョブ定義情報の記述方法

メッセージキュー送信ジョブ定義情報の記述方法を説明します。

メッセージキュー送信ジョブ定義情報の形式，およびパラメーターを次に示します。

形式

[mqque=キュー名;]
[mqcor=相関識別子;]
[mqdsc=メッセージ識別子;]
[mqprm={y|n};]
[mqmgr=キューマネージャー名;]
[mqmdl=モデルキュー名;]
[mqpgm=接続キュー管理プログラム名;]
[mqmfn=フォーマット名;]
[mqmdn="メッセージデータファイル名";]
[mqhld=保持時間;]
[mqpri=優先度:]
[mqeqn=デッドレターキュー名;]
[pfm={u|p};]
[etm=n;]
[fd=実行所要時間;]
[ex="実行エージェント名";]
[ha={y|n};]
[eu={ent|def};]
[jty={q|n};]
[mm={and|or};]
[nmg={y|n};]
[eun=待ち合わせ対象ユニット名;]
[ega={exec|execdeffer|none};]
[uem={y|n};]

パラメーター

mqque=キュー名;

メッセージを送信するキュー名を定義します。

指定できる文字数は，1〜48（単位：バイト）です。キュー名はMQ文字列で指定します。

mqcor=相関識別子;

送信メッセージに付加する相関識別子を定義します。

指定できる文字数は，1〜24（単位：バイト）です。ただし，指定できる文字は，英（大文字だけ）数字だけです。

mqdsc=メッセージ識別子;

送信メッセージに付加するメッセージ識別子を定義します。

指定できる文字数は，1〜24（単位：バイト）です。ただし，指定できる文字は，英（大文字だけ）数字だけです。

mqprm={y|n};

送信するメッセージの永続性を定義します。省略した場合，nが仮定されます。

y：永続性あり。

n：永続性なし。

mqmgr=キューマネージャー名;

メッセージを送信するキューマネージャー名を定義します。

指定できる文字数は，1〜48（単位：バイト）です。キューマネージャー名はMQ文字列で指定します。

mqmdl=モデルキュー名;

メッセージを送信するモデルキュー名を定義します。

指定できる文字数は，1〜48（単位：バイト）です。モデルキュー名はMQ文字列で指定します。

mqpgm=接続キュー管理プログラム名;

メッセージ送信先キュー管理プログラム名，およびキュー名を認識できるキュー管理プログラム名を定義します。

指定できる文字数は，1〜48（単位：バイト）です。プログラム名はMQ文字列で指定します。

mqmfn=フォーマット名;

メッセージデータに含まれている情報の形式を識別するための形式を定義します。

指定できる文字数は，1〜8（単位：バイト）です。ただし，指定できる文字は，英（大文字だけ）数字だけです。

mqmdn="メッセージデータファイル名";

メッセージとして送信するメッセージデータファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜256（単位：バイト）です。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

mqhld=保持時間;

送信するメッセージの保持時間を定義します。

指定できる値は，1〜9,999,999（単位：分）です。

mqpri=優先度;

送信するメッセージの優先度を定義します。

指定できる値は，0〜9です。

mqeqn=デッドレターキュー名;

メッセージ送信処理中にエラーが発生した場合に，メッセージを転送する接続キュー管理プログラムのキュー名を定義します。

指定できる文字数は，1〜48（単位：バイト）です。デッドレターキュー名はMQ文字列で指定します。

pfm={u|p};

ジョブを実行するプラットフォーム種別を指定します。省略した場合，pが仮定されます。

u：UNIX環境で実行します。

p：Windows環境で実行します。

etm=n;

実行打ち切り時間を，実行開始時刻からの相対分で定義します。指定できる値は，1〜1,440（単位：分）です。

fd=実行所要時間;

終了遅延監視するジョブの実行所要時間を定義します。

指定できる値は，10進数の値で1〜1,440（単位：分）です。

ex="実行エージェント名";

ジョブを実行する実行エージェント名または実行エージェントグループ名を定義します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

実行エージェント名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

ha={y|n};

ジョブの実行を保留するかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。

y：保留します。

n：保留しません。

eu={ent|def};

ジョブ実行時のJP1ユーザーを定義します。省略した場合，entが仮定されます。

ent：ジョブネットを登録したJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

def：ジョブを所有するJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

jty={q|n};

キューイング属性の種別を定義します。省略した場合，qが仮定されます。

q：キューイング属性あり。

n：キューイング属性なし。

mm={and|or};

指定した待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせ方法を指定します。

省略した場合はandが仮定されます。

and：すべての待ち合わせ対象ユニットが終了したら実行を開始する。

or：待ち合わせ対象ユニットが一つでも終了したら実行を開始する。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

nmg={y|n};

指定した待ち合わせ対象ユニットのルートジョブネットに待ち合わせる世代がないときの動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

eun=待ち合わせ対象ユニット名;

待ち合わせ対象ユニットとするユニットを，完全名で指定します。

待ち合わせ対象ユニットを複数指定する場合，このパラメーターを複数回指定します。最大で32個指定できます。

待ち合わせ対象ユニット名に指定できる文字数は1〜930（単位：バイト）です。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

ega={exec|execdeffer|none};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，実行世代に異常終了がある場合の動作を指定します。

省略した場合はnoneが仮定されます。

exec：実行を開始する。

execdeffer：実行を開始しない。ただし，実行世代が「繰り越し未実行」状態の場合は，実行を開始する。

none：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

uem={y|n};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，監視世代が監視未起動終了の場合の動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

4.2.20　MSMQ送信ジョブ定義情報の記述方法

MSMQ送信ジョブ定義情報の記述方法を説明します。

MSMQ送信ジョブ定義情報の形式，およびパラメーターを次に示します。

形式

[msqpt="キューパス名";]
[msqlb="キューラベル名";]
[msrer=相互関係;]
[mslmt={-2|-1|n};]
[mshld={-1|n};]
[msmod={h|r};]
[mspri=優先順位;]
[msjnl={y|n};]
[msunr={y|n};]
[mstfn="本文ファイル名";]
[msttp=本文タイプ;]
[mslbl="メッセージラベル";]
[msapl=アプリケーション情報;]
[etm=n;]
[fd=実行所要時間;]
[ex="実行エージェント名";]
[ha={y|n};]
[eu={ent|def};]
[jty={q|n};]
[mm={and|or};]
[nmg={y|n};]
[eun=待ち合わせ対象ユニット名;]
[ega={exec|execdeffer|none};]
[uem={y|n};]

パラメーター

msqpt="キューパス名";

メッセージの送信先キューパス名を定義します。

指定できる文字数は，1〜259（単位：バイト）です。

パス名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

なお，「msqpt="キューパス名";」「msqlb="キューラベル名";」を両方定義した場合，「msqlb="キューラベル名";」は無効になります。

マクロ変数を指定できます。

msqlb="キューラベル名";

メッセージの送信先キューラベル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜124（単位：バイト）です。

ラベル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

なお，「msqpt="キューパス名";」「msqlb="キューラベル名";」を両方定義した場合，「msqlb="キューラベル名";」の定義は無効になります。

マクロ変数を指定できます。

msrer=相互関係;

送信メッセージの相互関係を定義します。

指定できる文字数は，1〜20（単位：バイト）です。ただし，指定できる文字は，英（大文字だけ）数字だけです。

mslmt={-2|-1|n};

送信メッセージの配信制限時間を定義します。省略した場合，-2が仮定されます。

-2：LONG_LIVED

-1：INFINITE

n：配信制限時間を指定します。指定できる値は，0〜2,147,483,647（単位：秒）です。

mshld={-1|n};

送信メッセージを保持する時間を定義します。省略した場合，-1が仮定されます。

-1：INFINITE

n：保持時間を指定します。指定できる値は，0〜2,147,483,647（単位：秒）です。

msmod={h|r};

送信メッセージの配信モードを定義します。省略した場合，hが仮定されます。

h：高速モード

r：回復可能モード

mspri=優先順位;

送信メッセージの優先順位を定義します。

指定できる値は，0〜7です。省略した場合，3が仮定されます。

msjnl={y|n};

送信したメッセージをジャーナルキューに格納するかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。

y：ジャーナルキューに格納します。

n：ジャーナルキューに格納しません。

msunr={y|n};

送信できなかったメッセージを配信不能メッセージキューに格納するかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。

y：配信不能メッセージキューに格納します。

n：配信不能メッセージキューに格納しません。

mstfn="本文ファイル名";

送信メッセージのメッセージ本文として利用するデータが格納されているファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜259（単位：バイト）です。ファイル名はフルパスで指定します。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

msttp=本文タイプ;

送信メッセージ本文の内容の型を定義します。

指定できる値は，16進数の値で，0〜FFFFFFFFです。

mslbl="メッセージラベル";

送信メッセージのラベルを定義します。

指定できる文字数は，1〜249（単位：バイト）です。

ラベル中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

msapl=アプリケーション情報;

送信メッセージのアプリケーション情報を定義します。

指定できる値は，16進数の値で，0〜FFFFFFFFです。

etm=n;

実行打ち切り時間を，実行開始時刻からの相対分で定義します。指定できる値は，1〜1,440（単位：分）です。

fd=実行所要時間;

終了遅延監視するジョブの実行所要時間を定義します。

指定できる値は，10進数の値で1〜1,440（単位：分）です。

ex="実行エージェント名";

ジョブを実行する実行エージェント名または実行エージェントグループ名を定義します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

実行エージェント名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

ha={y|n};

ジョブの実行を保留するかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。

y：保留します。

n：保留しません。

eu={ent|def};

ジョブ実行時のJP1ユーザーを定義します。省略した場合，entが仮定されます。

ent：ジョブネットを登録したJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

def：ジョブを所有するJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

jty={q|n};

キューイング属性の種別を定義します。省略した場合，qが仮定されます。

q：キューイング属性あり。

n：キューイング属性なし。

mm={and|or};

指定した待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせ方法を指定します。

省略した場合はandが仮定されます。

and：すべての待ち合わせ対象ユニットが終了したら実行を開始する。

or：待ち合わせ対象ユニットが一つでも終了したら実行を開始する。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

nmg={y|n};

指定した待ち合わせ対象ユニットのルートジョブネットに待ち合わせる世代がないときの動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

eun=待ち合わせ対象ユニット名;

待ち合わせ対象ユニットとするユニットを，完全名で指定します。

待ち合わせ対象ユニットを複数指定する場合，このパラメーターを複数回指定します。最大で32個指定できます。

待ち合わせ対象ユニット名に指定できる文字数は1〜930（単位：バイト）です。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

ega={exec|execdeffer|none};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，実行世代に異常終了がある場合の動作を指定します。

省略した場合はnoneが仮定されます。

exec：実行を開始する。

execdeffer：実行を開始しない。ただし，実行世代が「繰り越し未実行」状態の場合は，実行を開始する。

none：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

uem={y|n};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，監視世代が監視未起動終了の場合の動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

4.2.21　JP1/Cm2状態通知ジョブ定義情報の記述方法

JP1/Cm2状態通知ジョブ定義情報の記述方法を説明します。

JP1/Cm2状態通知ジョブ定義情報の形式，およびパラメーターを次に示します。

形式

[cmsts={un|no|wa|mi|ma|cr|re|te|di};]
[cmaif="付加情報";]
[pfm={u|p};]
[etm=n;]
[fd=実行所要時間;]
[ex="実行エージェント名";]
[ha={y|n};]
[eu={ent|def};]
[jty={q|n};]
[mm={and|or};]
[nmg={y|n};]
[eun=待ち合わせ対象ユニット名;]
[ega={exec|execdeffer|none};]
[uem={y|n};]

パラメーター

cmsts={un|no|wa|mi|ma|cr|re|te|di};

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMに通知する状態を定義します。省略した場合，unが仮定されます。

un：Unknown

no：Normal

wa：Warning

mi：Minor

ma：Major

cr：Critical

re：Restricted

te：Testing

di：Disabled

cmaif="付加情報";

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMに通知するメッセージの付加情報を定義します。

指定できる文字数は，1〜256（単位：バイト）です。ただし，改行文字は使用できません。

付加情報中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

pfm={u|p};

ジョブを実行するプラットフォーム種別を指定します。省略した場合，pが仮定されます。

u：UNIX環境で実行します。

p：Windows環境で実行します。

etm=n;

実行打ち切り時間を，実行開始時刻からの相対分で定義します。指定できる値は，1〜1,440（単位：分）です。

fd=実行所要時間;

終了遅延監視するジョブの実行所要時間を定義します。

指定できる値は，10進数の値で1〜1,440（単位：分）です。

ex="実行エージェント名";

ジョブを実行する実行エージェント名または実行エージェントグループ名を定義します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

実行エージェント名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

キューイング属性あり（jty=q）の場合は，マクロ変数を指定できます。

ha={y|n};

ジョブの実行を保留するかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。

y：保留します。

n：保留しません。

eu={ent|def};

ジョブ実行時のJP1ユーザーを定義します。省略した場合，entが仮定されます。

ent：ジョブネットを登録したJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

def：ジョブを所有するJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

jty={q|n};

キューイング属性の種別を定義します。省略した場合，qが仮定されます。

q：キューイング属性あり。

n：キューイング属性なし。

mm={and|or};

指定した待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせ方法を指定します。

省略した場合はandが仮定されます。

and：すべての待ち合わせ対象ユニットが終了したら実行を開始する。

or：待ち合わせ対象ユニットが一つでも終了したら実行を開始する。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

nmg={y|n};

指定した待ち合わせ対象ユニットのルートジョブネットに待ち合わせる世代がないときの動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

eun=待ち合わせ対象ユニット名;

待ち合わせ対象ユニットとするユニットを，完全名で指定します。

待ち合わせ対象ユニットを複数指定する場合，このパラメーターを複数回指定します。最大で32個指定できます。

待ち合わせ対象ユニット名に指定できる文字数は1〜930（単位：バイト）です。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

ega={exec|execdeffer|none};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，実行世代に異常終了がある場合の動作を指定します。

省略した場合はnoneが仮定されます。

exec：実行を開始する。

execdeffer：実行を開始しない。ただし，実行世代が「繰り越し未実行」状態の場合は，実行を開始する。

none：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

uem={y|n};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，監視世代が監視未起動終了の場合の動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

4.2.22　ローカル電源制御ジョブ定義情報の記述方法

ローカル電源制御ジョブ定義情報の記述方法を説明します。

ローカル電源制御ジョブ定義情報の形式，およびパラメーターを次に示します。

形式

[pwlt={f|r|s};]
[pwlf={m|r|f|p};]
[pfm={u|p};]
[etm=n;]
[fd=実行所要時間;]
[ex="実行エージェント名";]
[ha={y|n};]
[eu={ent|def};]
[jty={q|n};]
[mm={and|or};]
[nmg={y|n};]
[eun=待ち合わせ対象ユニット名;]
[ega={exec|execdeffer|none};]
[uem={y|n};]

パラメーター

pwlt={f|r|s};

実行種別を定義します。省略した場合，fが仮定されます。

f：電源をオフします。電源オフ後，JP1/AJS3ホストはJP1/Power Monitorに設定されている時刻に起動されます。詳細については，マニュアル「JP1/Power Monitor」を参照してください。

r：シャットダウン後，再起動します。

s：シャットダウンします（「pfm=p;」を指定した場合にだけ指定できます）。

pwlf={m|r|f|p};

終了要求種別を定義します。省略した場合，fが仮定されます。

m：監視終了します（「pfm=u;」を指定した場合にだけ指定できます）。

r：制限終了します（「pfm=u;」を指定した場合にだけ指定できます）。

f：強制終了します。

p：計画終了します（「pfm=p;」を指定した場合にだけ指定できます）。

pfm={u|p};

ジョブを実行するプラットフォーム種別を指定します。省略した場合，pが仮定されます。

u：UNIX環境で実行します。

p：Windows環境で実行します。

etm=n;

実行打ち切り時間を，実行開始時刻からの相対分で定義します。指定できる値は，1〜1,440（単位：分）です。

fd=実行所要時間;

終了遅延監視するジョブの実行所要時間を定義します。

指定できる値は，10進数の値で1〜1,440（単位：分）です。

ex="実行エージェント名";

ジョブを実行する実行エージェント名または実行エージェントグループ名を定義します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

実行エージェント名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

キューイング属性あり（jty=q）の場合は，マクロ変数を指定できます。

ha={y|n};

ジョブの実行を保留するかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。

y：保留します。

n：保留しません。

eu={ent|def};

ジョブ実行時のJP1ユーザーを定義します。省略した場合，entが仮定されます。

ent：ジョブネットを登録したJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

def：ジョブを所有するJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

jty={q|n};

キューイング属性の種別を定義します。省略した場合，qが仮定されます。

q：キューイング属性あり。

n：キューイング属性なし。

mm={and|or};

指定した待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせ方法を指定します。

省略した場合はandが仮定されます。

and：すべての待ち合わせ対象ユニットが終了したら実行を開始する。

or：待ち合わせ対象ユニットが一つでも終了したら実行を開始する。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

nmg={y|n};

指定した待ち合わせ対象ユニットのルートジョブネットに待ち合わせる世代がないときの動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

eun=待ち合わせ対象ユニット名;

待ち合わせ対象ユニットとするユニットを，完全名で指定します。

待ち合わせ対象ユニットを複数指定する場合，このパラメーターを複数回指定します。最大で32個指定できます。

待ち合わせ対象ユニット名に指定できる文字数は1〜930（単位：バイト）です。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

ega={exec|execdeffer|none};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，実行世代に異常終了がある場合の動作を指定します。

省略した場合はnoneが仮定されます。

exec：実行を開始する。

execdeffer：実行を開始しない。ただし，実行世代が「繰り越し未実行」状態の場合は，実行を開始する。

none：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

uem={y|n};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，監視世代が監視未起動終了の場合の動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

4.2.23　リモート電源制御ジョブ定義情報の記述方法

リモート電源制御ジョブ定義情報の記述方法を説明します。

リモート電源制御ジョブ定義情報の形式，およびパラメーターを次に示します。

形式

[pwrh="対象ホスト名";]
[pwrf={o|m|r|f|p|s};]
[pwrn={n|a|c:[mm/dd.]hh:mm};]
[pwrr={y|n};]
[pwrw={y|n};]
[pwrp={p|u};]
[pfm={u|p};]
[etm=n;]
[fd=実行所要時間;]
[ex="実行エージェント名";]
[ha={y|n};]
[eu={ent|def};]
[jty={q|n};]
[mm={and|or};]
[nmg={y|n};]
[eun=待ち合わせ対象ユニット名;]
[ega={exec|execdeffer|none};]
[uem={y|n};]

パラメーター

pwrh="対象ホスト名";

電源制御の対象とする，JP1/Power Monitorのエージェントホスト名を定義します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

ホスト名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

pwrf={o|m|r|f|p|s};

JP1/Power Monitorのエージェントホストに対して，システム終了時に行う監視アプリケーションの終了方法の要求種別を定義します。省略した場合，pwrpにpを指定したときにはpが，uを指定したときにはmが仮定されます。

o：電源をオンします。

m：監視終了します（「pwrp=u;」を指定した場合にだけ指定できます）。

r：制限終了します（「pwrp=u;」を指定した場合にだけ指定できます）。

f：強制終了します。

p：計画終了します（「pwrp=p;」を指定した場合にだけ指定できます）。

s：強制停止します。

pwrn={n|a|c:[mm/dd.]hh:mm};

JP1/Power Monitorのエージェントホストの，次回電源投入時刻を定義します。省略した場合，aが仮定されます。

n：次回電源投入時刻を指定しません。

a：JP1/Power Monitorのエージェントホストに設定されている次回電源投入時刻を有効にします。

c:[mm/dd.]hh:mm：次回電源投入時刻を指定します。指定できる値を次に示します。

mmに指定できる値は，1〜12（単位：月）です。

ddに指定できる値は，1〜31（単位：日）です。

hhに指定できる値は，0〜23（単位：時）です。

mmに指定できる値は，0〜59（単位：分）です。

pwrr={y|n};

JP1/Power Monitorのエージェントホストのシャットダウン後に，再起動するかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。

y：再起動します。

n：再起動しません。

pwrw={y|n};

JP1/Power Monitorのエージェントホストの電源オフの終了まで，リモート電源制御ジョブの完了を待つかを指定します。省略した場合，nが仮定されます。

y：電源オフの終了を待ちます。

n：電源オフの終了を待ちません。

電源オフの終了とは，エージェントホスト上のJP1/Power Monitorがシャットダウンの開始をJP1/Power Monitorのマネージャーホストに報告することを指します。

pwrp={p|u};

リモート電源制御ジョブで電源制御を行うJP1/Power Monitorの対象ホスト（エージェント）のプラットフォーム種別を指定します。省略した場合，pが仮定されます。

p：WindowsのJP1/Power Monitorのエージェントホストを制御します。

u：UNIXのJP1/Power Monitorのエージェントホストを制御します。

pfm={u|p};

ジョブを実行するプラットフォーム種別を指定します。省略した場合，pが仮定されます。

u：UNIX環境で実行します。

p：Windows環境で実行します。

etm=n;

実行打ち切り時間を，実行開始時刻からの相対分で定義します。指定できる値は，1〜1,440（単位：分）です。

fd=実行所要時間;

終了遅延監視するジョブの実行所要時間を定義します。

指定できる値は，10進数の値で1〜1,440（単位：分）です。

ex="実行エージェント名";

ジョブを実行する実行エージェント名または実行エージェントグループ名を定義します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

実行エージェント名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

キューイング属性あり（jty=q）の場合は，マクロ変数を指定できます。

ha={y|n};

ジョブの実行を保留するかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。

y：保留します。

n：保留しません。

eu={ent|def};

ジョブ実行時のJP1ユーザーを定義します。省略した場合，entが仮定されます。

ent：ジョブネットを登録したJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

def：ジョブを所有するJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

jty={q|n};

キューイング属性の種別を定義します。省略した場合，qが仮定されます。

q：キューイング属性あり。

n：キューイング属性なし。

mm={and|or};

指定した待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせ方法を指定します。

省略した場合はandが仮定されます。

and：すべての待ち合わせ対象ユニットが終了したら実行を開始する。

or：待ち合わせ対象ユニットが一つでも終了したら実行を開始する。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

nmg={y|n};

指定した待ち合わせ対象ユニットのルートジョブネットに待ち合わせる世代がないときの動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

eun=待ち合わせ対象ユニット名;

待ち合わせ対象ユニットとするユニットを，完全名で指定します。

待ち合わせ対象ユニットを複数指定する場合，このパラメーターを複数回指定します。最大で32個指定できます。

待ち合わせ対象ユニット名に指定できる文字数は1〜930（単位：バイト）です。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

ega={exec|execdeffer|none};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，実行世代に異常終了がある場合の動作を指定します。

省略した場合はnoneが仮定されます。

exec：実行を開始する。

execdeffer：実行を開始しない。ただし，実行世代が「繰り越し未実行」状態の場合は，実行を開始する。

none：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

uem={y|n};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，監視世代が監視未起動終了の場合の動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

4.2.24　UNIX／PCカスタムジョブ定義情報の記述方法

UNIX／PCカスタムジョブ定義情報の記述方法を説明します。

UNIX／PCカスタムジョブ定義情報の形式，およびパラメーターを次に示します。

形式

[cty="カスタムジョブクラス名";]
[te="コマンドテキスト";]
[sc="スクリプトファイル名";]
[prm="パラメーター";]
[env="環境変数";]
[so="標準出力ファイル名";]
[se="標準エラー出力ファイル名";]
[etm=n;]
[fd=実行所要時間;]
[pr=n;]
[ex="ジョブ実行エージェントホスト名";]
[un="実行ユーザー名";]
[jd={nm|ab|cod|mdf|exf};]
[wth=n;]
[tho=n;]
[jdf="終了判定ファイル名";]
[abr={y|n};]
[rjs=自動リトライする終了コードの下限;]
[rje=自動リトライする終了コードの上限;]
[rec=最大リトライ回数;]
[rei=リトライ間隔;]
[ha={y|n};]
[eu={ent|def};]
[wkp="作業用パス名";]
[ev="環境変数ファイル名";]
[si="標準入力ファイル名";]
[soa={new|add};]
[sea={new|add};]
[ts1="転送元ファイル名1";]
[td1="転送先ファイル名1";]
[top1={sav|del};]
[ts2="転送元ファイル名2";]
[td2="転送先ファイル名2";]
[top2={sav|del};]
[ts3="転送元ファイル名3";]
[td3="転送先ファイル名3";]
[top3={sav|del};]
[ts4="転送元ファイル名4";]
[td4="転送先ファイル名4";]
[top4={sav|del};]
[mm={and|or};]
[nmg={y|n};]
[eun=待ち合わせ対象ユニット名;]
[ega={exec|execdeffer|none};]
[uem={y|n};]

パラメーター

cty="カスタムジョブクラス名";

カスタムジョブクラス名を連携するプログラムごとに定義します。

定義できる種類を次に示します。

標準カスタムジョブの場合

JP1/AJS3で標準提供されているカスタムジョブを利用する場合に定義するクラス名を次の表に示します。

連携するプログラム名

クラス名

JP1/FTP

JP1FTP

JP1/AJS3 for Enterprise Applications

JP1AMR3

JP1/AJS3 for Enterprise Applications

JP1AMR3BW

HITACHI JOB ENTRY - CLIENTMF

MFJOB

JP1/OJE for VOS3

VOS3JOB

JP1/OJE for VOS1

VOS1JOB

JP1/OJE for VOS1

VOS1NET

JP1/OJE for VOSK

VOSKJOB

JP1/OJE for VOSK

VOSKNET

HITSENSER Data Mart Server

DMSV

Cosminexus Manager

COSMNGSV

Cosminexus Manager

COSMNGAP

JP1/DH - AJE

DHAJEW

カスタムPCジョブおよびカスタムUNIXジョブの場合

USER_任意の名称（「USER_」は必ず指定します）の形式で，総バイト数が16バイト以内の文字列で指定します。

クラス名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

次の文字を指定すると，［ジョブネットエディタ］ウィンドウのアイコンリストに，カスタムジョブのアイコンが表示されなくなります。

・"（ダブルクォーテーションマーク）

・*

・/

・:（コロン）

・<

・>

・?

・¥

・|

・MS-DOSのデバイス名（NUL，CON，AUX，CLOCK$，COM1〜COM9，LPT1〜LPT9，PRN）

・「MS-DOSのデバイス名.（ピリオド）」で始まる文字列

なお，次の文字は指定できません。

・半角スペース

・改行文字やタブ文字などの制御文字

te="コマンドテキスト";

コマンドテキストを定義します。

指定できる文字数は，1〜1,023（単位：バイト）です。

コマンドテキスト中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

sc="スクリプトファイル名";

UNIXジョブの場合，スクリプトファイル名をフルパスで定義します。PCジョブの場合，実行ファイル名をフルパスで定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

prm="パラメーター";

実行ファイルに対するパラメーターを定義します。

指定できる文字数は，1〜1,023（単位：バイト）です。

パラメーター中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

env="環境変数";

環境変数を定義します。

指定できる文字数は，1〜20,479（単位：バイト）です。

環境変数中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

環境変数を定義する際の注意事項については，「付録A 環境変数および環境変数ファイルを定義する場合の注意事項」を参照してください。

マクロ変数を指定できます。

so="標準出力ファイル名";

標準出力ファイル名をフルパスで定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

「$JP1AJS2_JPQSTDOUTTEMP$」を指定すると，標準出力ファイルが一時ファイルに出力されます。

マクロ変数を指定できます。

se="標準エラー出力ファイル名";

標準エラー出力ファイル名をフルパスで定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

etm=n;

実行打ち切り時間を，実行開始時刻からの相対分で定義します。

指定できる値は，1〜1,440（単位：分）です。

fd=実行所要時間;

終了遅延監視するジョブの実行所要時間を定義します。

指定できる値は，10進数の値で1〜1,440（単位：分）です。

pr=n;

ジョブの実行優先順位を定義します。

指定できる値は，「1」〜「5」です。実行優先順位がいちばん低いのが「1」，いちばん高いのが「5」です。省略した場合，上位ジョブネットの定義に依存します。このパラメーターを省略し，かつ，最上位までのすべての上位ジョブネットに対してpr，またはniパラメーターを指定しなかった場合，ジョブの実行優先順位は環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYの設定値によって決まります。環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYの設定も省略した場合は，「1」が仮定されます。

環境設定パラメーターDEFAULTPRIORITYの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(112) DEFAULTPRIORITY」を参照してください。

ex="ジョブ実行エージェントホスト名";

ジョブを実行するJP1/AJS3 - Agentホスト名を定義します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

ジョブ実行エージェントホスト名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

un="実行ユーザー名";

JP1/AJS3 - Agentホストでジョブを実行する場合の，ジョブを実行するユーザー名を定義します。

指定できる文字数は，1〜63（単位：バイト）です。ユーザー名中に空白文字は指定できません。

ユーザー名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

jd={nm|ab|cod|mdf|exf};

終了判定種別を定義します。省略した場合，codが仮定されます。

cod以外を指定した場合は，abrパラメーターにyを指定できません。指定した場合はメッセージKAVS0674-Eが出力されて，ユニットの作成に失敗します。

nm：すべて正常終了とします。

ab：すべて異常終了とします。

cod：終了コードが指定値以下の場合に，正常終了とします。

mdf：ファイルが更新されている場合に，正常終了とします。

exf：ファイルが作成されている場合に，正常終了とします。

wth=n;

警告終了のしきい値を定義します。

指定できる値は，0〜2,147,483,647です。

tho=n;

異常終了のしきい値を定義します。

指定できる値は，0〜2,147,483,647です。省略した場合，0が仮定されます。

jdf="終了判定ファイル名";

終了判定ファイル名をフルパスで定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

ファイル名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

マクロ変数を指定できます。

abr={y|n};

異常終了時リトライを定義します。省略した場合，nが仮定されます。

jdパラメーターにcodを指定した場合にだけ，yを指定できます。

y：異常終了時に自動リトライします。

n：異常終了時に自動リトライしません。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

rjs=自動リトライする終了コードの下限;

異常終了時に自動リトライする場合に，自動リトライする終了コードの下限を定義します。

abrパラメーターにyを指定した場合にだけ指定できます。

指定できる値は，1〜4,294,967,295です。異常しきい値以下の値および自動リトライする終了コードの上限より大きな値を指定した場合は，メッセージKAVS0668-Eが出力されて，ユニットの作成に失敗します。

省略した場合は，実行時に「異常終了しきい値＋1」が仮定されます。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

rje=自動リトライする終了コードの上限;

異常終了時に自動リトライする場合に，自動リトライする終了コードの上限を定義します。

abrパラメーターにyを指定した場合にだけ指定できます。

指定できる値は，1〜4,294,967,295です。異常しきい値以下の値および自動リトライする終了コードの下限より小さな値を指定した場合は，メッセージKAVS0668-Eが出力されて，ユニットの作成に失敗します。

省略した場合，実行時に最大値の「4,294,967,295」が仮定されます。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

rec=最大リトライ回数;

異常終了時に自動リトライする場合に，最大リトライ回数を定義します。

abrパラメーターにyを指定した場合にだけ指定できます。

指定できる値は1〜12（単位：回）です。省略した場合，1が仮定されます。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

rei=リトライ間隔;

異常終了時に自動リトライする場合に，リトライ間隔を定義します。

abrパラメーターにyを指定した場合にだけ指定できます。

指定できる値は，1〜10（単位：分）です。省略した場合，1が仮定されます。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

ha={y|n};

ジョブの実行を保留するかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。

y：保留します。

n：保留しません。

eu={ent|def};

ジョブ実行時のJP1ユーザーを定義します。省略した場合，entが仮定されます。

ent：ジョブネットを登録したJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

def：ジョブを所有するJP1ユーザーをジョブ実行時のJP1ユーザーとします。

wkp="作業用パス名";

作業用パス名をフルパス名で定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

作業用パス名中に，「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

カスタムPCジョブには指定できません。

マクロ変数を指定できます。

ev="環境変数ファイル名";

エージェントホスト上の環境変数ファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。ファイル名は，絶対パスまたは相対パスで指定します。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時の作業用パスからの相対パスになります。

ファイル名中に，「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

カスタムPCジョブには指定できません。

マクロ変数を指定できます。

環境変数を定義する際の注意事項については，「付録A 環境変数および環境変数ファイルを定義する場合の注意事項」を参照してください。

si="標準入力ファイル名";

ジョブを実行するエージェントホスト上の標準入力ファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。ファイル名は，絶対パスまたは相対パスで指定します。相対パスで指定した場合，ジョブ実行時の作業用パスからの相対パスになります。

ファイル名中に，「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

カスタムPCジョブには指定できません。

マクロ変数を指定できます。

soa={new|add};

標準出力ファイル名の追加書きオプションを定義します。省略した場合，newが仮定されます。soパラメーターで標準出力ファイル名を指定しなかった場合，このパラメーターは無効になります。

カスタムPCジョブには指定できません。

new：ファイルを新規に作成します。

add：既存のファイルに情報を追加します。

sea={new|add};

標準エラー出力ファイル名の追加書きオプションを定義します。省略した場合，newが仮定されます。seパラメーターで標準エラー出力ファイル名を指定しなかった場合，このパラメーターは無効になります。

カスタムPCジョブには指定できません。

new：ファイルを新規に作成します。

add：既存のファイルに情報を追加します。

ts1="転送元ファイル名1";

転送元ファイル名をフルパス名で定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

ファイル名中に，「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

カスタムPCジョブには指定できません。

マクロ変数を指定できます。

td1="転送先ファイル名1";

エージェントホストに転送する転送先ファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

省略した場合，$JP1AJS2_JPQTEMPxx$変数が仮定されます（xxは，転送ファイルの番号で，01〜04の値）。

sc，prmパラメーターにこの変数を指定すると，転送先ファイル名を意識しないでジョブを実行できます。

ファイル名中に，「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

カスタムPCジョブには指定できません。

マクロ変数を指定できます。

top1={sav|del};

転送先ファイルの自動削除オプションを定義します。

sav：ファイルを保存します。

del：ファイルを削除します。

転送元ファイル名および転送先ファイル名を指定し，このパラメーターを省略した場合，savが仮定されます。

転送元ファイル名を指定し，転送先ファイル名およびこのパラメーターを省略した場合，delが仮定されます。

カスタムPCジョブには指定できません。

ts2="転送元ファイル名2";

転送元ファイル名をフルパス名で定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

ファイル名中に，「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

カスタムPCジョブには指定できません。

マクロ変数を指定できます。

td2="転送先ファイル名2";

エージェントホストに転送する転送先ファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

省略した場合，$JP1AJS2_JPQTEMPxx$変数が仮定されます（xxは，転送ファイルの番号で，01〜04の値）。

sc，prmパラメーターにこの変数を指定すると，転送先ファイル名を意識しないでジョブを実行できます。

ファイル名中に，「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

カスタムPCジョブには指定できません。

マクロ変数を指定できます。

top2={sav|del};

転送先ファイルの自動削除オプションを定義します。

sav：ファイルを保存します。

del：ファイルを削除します。

転送元ファイル名および転送先ファイル名を指定し，このパラメーターを省略した場合，savが仮定されます。

転送元ファイル名を指定し，転送先ファイル名およびこのパラメーターを省略した場合，delが仮定されます。

カスタムPCジョブには指定できません。

ts3="転送元ファイル名3";

転送元ファイル名をフルパス名で定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

ファイル名中に，「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

カスタムPCジョブには指定できません。

マクロ変数を指定できます。

td3="転送先ファイル名3";

エージェントホストに転送する転送先ファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

省略した場合，$JP1AJS2_JPQTEMPxx$変数が仮定されます（xxは，転送ファイルの番号で，01〜04の値）。

sc，prmパラメーターにこの変数を指定すると，転送先ファイル名を意識しないでジョブを実行できます。

ファイル名中に，「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

カスタムPCジョブには指定できません。

マクロ変数を指定できます。

top3={sav|del};

転送先ファイルの自動削除オプションを定義します。

sav：ファイルを保存します。

del：ファイルを削除します。

転送元ファイル名および転送先ファイル名を指定し，このパラメーターを省略した場合，savが仮定されます。

転送元ファイル名を指定し，転送先ファイル名およびこのパラメーターを省略した場合，delが仮定されます。

カスタムPCジョブには指定できません。

ts4="転送元ファイル名4";

転送元ファイル名をフルパス名で定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

ファイル名中に，「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

カスタムPCジョブには指定できません。

マクロ変数を指定できます。

td4="転送先ファイル名4";

エージェントホストに転送する転送先ファイル名を定義します。

指定できる文字数は，1〜511（単位：バイト）です。

省略した場合，$JP1AJS2_JPQTEMPxx$変数が仮定されます（xxは，転送ファイルの番号で，01〜04の値）。

sc，prmパラメーターにこの変数を指定すると，転送先ファイル名を意識しないでジョブを実行できます。

ファイル名中に，「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

カスタムPCジョブには指定できません。

マクロ変数を指定できます。

top4={sav|del};

転送先ファイルの自動削除オプションを定義します。

sav：ファイルを保存します。

del：ファイルを削除します。

転送元ファイル名および転送先ファイル名を指定し，このパラメーターを省略した場合，savが仮定されます。

転送元ファイル名を指定し，転送先ファイル名およびこのパラメーターを省略した場合，delが仮定されます。

カスタムPCジョブには指定できません。

mm={and|or};

指定した待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせ方法を指定します。

省略した場合はandが仮定されます。

and：すべての待ち合わせ対象ユニットが終了したら実行を開始する。

or：待ち合わせ対象ユニットが一つでも終了したら実行を開始する。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

nmg={y|n};

指定した待ち合わせ対象ユニットのルートジョブネットに待ち合わせる世代がないときの動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

eun=待ち合わせ対象ユニット名;

待ち合わせ対象ユニットとするユニットを，完全名で指定します。

待ち合わせ対象ユニットを複数指定する場合，このパラメーターを複数回指定します。最大で32個指定できます。

待ち合わせ対象ユニット名に指定できる文字数は1〜930（単位：バイト）です。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

ega={exec|execdeffer|none};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，実行世代に異常終了がある場合の動作を指定します。

省略した場合はnoneが仮定されます。

exec：実行を開始する。

execdeffer：実行を開始しない。ただし，実行世代が「繰り越し未実行」状態の場合は，実行を開始する。

none：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

uem={y|n};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，監視世代が監視未起動終了の場合の動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

4.2.25　引き継ぎ情報設定ジョブ定義情報の記述方法

引き継ぎ情報設定ジョブ定義情報の記述方法を説明します。

引き継ぎ情報設定ジョブ定義情報の形式，およびパラメーターを次に示します。

形式

ty={cpj|rcpj};
cty="AJSVAR";
sc="$JP1AJS2_JPOEXEPATH$/jpqpinfoset";
prm="-o 出力変数1 [-o 出力変数2...]";
env="AJS2SO_GLOBMACFILE=?AJS2SO_GLOBMACFILE?";
env="AJS2SO_STDOUTFILE=?AJS2SO_STDOUTFILE?";
env="AJS2SO_RE_出力変数1=正規表現1";
   [env="AJS2SO_RE_出力変数2=正規表現2";...]
[wth=n;]
[tho=n;]
[mm={and|or};]
[nmg={y|n};]
[eun=待ち合わせ対象ユニット名;]
[ega={exec|execdeffer|none};]
[uem={y|n};]

パラメーター

ty={cpj|rcpj};

通常は，cpjを指定します。引き継ぎ情報設定ジョブをリカバリージョブとして定義する場合にはrcpjを指定します。

cty="AJSVAR";

固定です。

sc="$JP1AJS2_JPOEXEPATH$/jpqpinfoset";

固定です。

prm="-o 出力変数1 [-o 出力変数2...]";

出力変数として，マクロ変数名の先頭5文字「?AJS2」と末尾1文字「?」を取り除いたものを定義します。例えば，「?AJS2VAR?」という名前のマクロ変数に出力する場合，「-o VAR」と指定します。

指定できる文字数は，1〜1,023（単位：バイト）です。最大で32個まで指定できます。

env="AJS2SO_GLOBMACFILE=?AJS2SO_GLOBMACFILE?";

固定です。

env="AJS2SO_STDOUTFILE=?AJS2SO_STDOUTFILE?";

固定です。

env="AJS2SO_RE_出力変数1=正規表現1";[env="AJS2SO_RE_出力変数2=正規表現2";...]

「prm」で指定した出力変数の個数分，正規表現を定義します。「出力変数x」の部分は，「prm」の「出力変数x」の部分と同じ値を指定します。

ここで指定した正規表現によって切り出した結果が，出力変数に対応するマクロ変数の値として設定されます。

wth=n;

警告終了のしきい値を定義します。指定できる値は0〜2,147,483,647です。

tho=n;

異常終了のしきい値を定義します。

指定できる値は0〜2,147,483,647です。省略した場合，0が仮定されます。

mm={and|or};

指定した待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせ方法を指定します。

省略した場合はandが仮定されます。

and：すべての待ち合わせ対象ユニットが終了したら実行を開始する。

or：待ち合わせ対象ユニットが一つでも終了したら実行を開始する。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

nmg={y|n};

指定した待ち合わせ対象ユニットのルートジョブネットに待ち合わせる世代がないときの動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

eun=待ち合わせ対象ユニット名;

待ち合わせ対象ユニットとするユニットを，完全名で指定します。

待ち合わせ対象ユニットを複数指定する場合，このパラメーターを複数回指定します。最大で32個指定できます。

待ち合わせ対象ユニット名に指定できる文字数は1〜930（単位：バイト）です。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

ega={exec|execdeffer|none};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，実行世代に異常終了がある場合の動作を指定します。

省略した場合はnoneが仮定されます。

exec：実行を開始する。

execdeffer：実行を開始しない。ただし，実行世代が「繰り越し未実行」状態の場合は，実行を開始する。

none：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

uem={y|n};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，監視世代が監視未起動終了の場合の動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

4.2.26　起動条件定義情報の記述方法

起動条件定義情報の記述方法を説明します。

起動条件を定義する場合は，ルートジョブネットのユニット定義パラメーターに続いて，起動条件のユニット属性パラメーターを記述します。起動条件ユニットには「.CONDITION」という固有名称を付けます。起動条件ユニットには，イベントジョブを32個まで定義できます。ただし，イベントジョブのリカバリージョブは定義できません。

起動条件定義情報の形式，およびパラメーターを次に示します。

形式

[cond={and|or};]
[mcs={m|w|s};]
[cgs={y|n};]
[ab={exec|hold|stop};]

パラメーター

cond={and|or};

起動条件の接続種別を定義します。省略した場合，andが仮定されます。

and：and接続します。

or：or接続します。

mcs={m|w|s};

起動条件の監視を開始する際に，すでに「監視中」状態の監視世代があったときの動作を指定します。省略した場合は，mが仮定されます。

m：起動条件の監視を開始する際に，すでに「監視中」状態の監視世代があったとき，監視を開始して監視世代を多重起動します。監視世代を多重起動した場合，一つのイベント発生で多重起動している分の起動条件が成立します。

w：起動条件の監視を開始する際に，すでに「監視中」状態の監視世代があったとき，監視を開始しないで「監視中」状態の監視世代が終了するのを待ちます。この状態のままジョブネットの打ち切り時間に設定した時刻に到達した場合は，「繰り越し未実行」状態になります。

s：起動条件の監視を開始する際に，すでに「監視中」状態の監視世代があったとき，監視の開始をスキップして「繰り越し未実行」状態になります。

cgs={y|n};

多重起動しないように設定している起動条件付きジョブネットで，「実行中」状態の実行世代があるときに起動条件成立した場合，その実行を滞留させるかどうか指定します。省略した場合は，yが仮定されます。

y：繰り越さずに滞留させる

起動条件が成立した際に，すでに「実行中」状態の実行世代があったとき，「実行中」状態の実行世代が終了するまで次の実行世代を滞留させます。滞留している間は「起動条件待ち」状態になります。

n：繰り越して滞留させない

起動条件が成立した際に，すでに「実行中」状態の実行世代があったとき，次の実行世代を滞留させないで「繰り越し未実行」状態にします。

ab={exec|hold|stop};

起動条件付きジョブネットを実行時に，実行世代のジョブネットが異常終了した場合の，それ以降のジョブネットの動作を定義します。省略した場合，execが仮定されます。

exec：実行世代のジョブネットの実行を開始します。

hold：実行世代のジョブネットの開始を保留します。

stop：起動条件の成立を監視している監視世代のジョブネットを停止します。

4.2.27　ホストリンクジョブネット定義情報の記述方法

ホストリンクジョブネット定義情報の記述方法を説明します。

ホストリンクジョブネット定義情報の形式，およびパラメーターを次に示します。

形式

[hlln=リンク先ネットグループ名;]
[hlsp={n|s|a};]
[hlsh=メインフレームのジョブネット名;]
[hlep={n|s|a};]
[hleh=メインフレームのジョブネット名;]

パラメーター

hlln=リンク先ネットグループ名;

リンク対象のネットグループ名を「ホストシステムID://ネットグループ名」の形式で定義します。

ホストシステムIDに指定できる文字数は，1〜2（単位：バイト）です。英字（大文字だけ），数字，「¥」，「@」，「#」を指定できます。

ネットグループ名に指定できる文字数は，1〜8（単位：バイト）です。英字（大文字だけ），数字（先頭には指定不可），「¥」，「@」，「#」を指定できます。

ホストリンクジョブネットを定義する場合は，このパラメーターを必ず指定してください。省略した場合，および存在しないリンク先ネットグループ名を指定した場合，ajsdefineコマンド実行時にはエラーになりませんが，ホストリンクジョブネット実行時にエラーになります。

hlsp={n|s|a};

ホストリンクジョブネットの開始点を定義します。省略した場合，nが仮定されます。ただし，hlshパラメーターを指定した場合は，sが仮定されます。

n：開始点を「なし」にします。hlshパラメーターと同時には指定できません。

s：開始点を「選択」にします。hlshパラメーターと同時に指定してください。

a：開始点を「全体」にします。hlshパラメーターと同時には指定できません。

hlsh=メインフレームのジョブネット名;

開始点として選択するメインフレームのジョブネット名を「ジョブネット名[/ジョブ名]」の形式で定義します。

ジョブネット名およびジョブ名に指定できる文字数は，1〜8（単位：バイト）です。英字（大文字だけ），数字（先頭には指定不可），「¥」，「@」，「#」を指定できます。

このパラメーターは，hlspパラメーターにsを指定している場合にだけ指定できます。hlspパラメーターが省略されている場合，sを指定したものと仮定されます。16個まで同時に指定できます。

存在しないジョブネット名を指定した場合，ajsdefineコマンド実行時にはエラーになりませんが，ホストリンクジョブネット実行時にエラーになります。

hlep={n|s|a};

ホストリンクジョブネットの終了点を定義します。省略した場合，nが仮定されます。ただし，hlehパラメーターを指定した場合は，sが仮定されます。

n：終了点を「なし」にします。hlehパラメーターと同時には指定できません。

s：終了点を「選択」にします。hlehパラメーターと同時に指定してください。

a：終了点を「全体」にします。hlehパラメーターと同時には指定できません。

hleh=メインフレームのジョブネット名;

終了点として選択するメインフレームのジョブネット名を「ジョブネット名[/ジョブ名]」の形式で定義します。

ジョブネット名およびジョブ名に指定できる文字数は，1〜8（単位：バイト）です。英字（大文字だけ），数字（先頭には指定不可），「¥」，「@」，「#」を指定できます。

このパラメーターは，hlepパラメーターにsを指定している場合にだけ指定できます。hlepパラメーターが省略されている場合，sを指定したものと仮定されます。16個まで同時に指定できます。

存在しないジョブネット名を指定した場合，ajsdefineコマンド実行時にはエラーになりませんが，ホストリンクジョブネット実行時にエラーになります。

4.2.28　ジョブネットコネクタ定義情報の記述方法

ジョブネットコネクタ定義情報の記述方法を説明します。

ジョブネットコネクタ定義情報の形式，およびパラメーターを次に示します。

形式

[ncr=接続先のルートジョブネット名;]
[ncex={y|n};]
[nchn="接続ホスト名";]
[ncsv=接続サービス名;]
[mm={and|or};]
[nmg={y|n};]
[eun=待ち合わせ対象ユニット名;]
[ega={exec|execdeffer|none};]
[uem={y|n};]

パラメーター

ncr=接続先のルートジョブネット名;

このジョブネットコネクタによって実行順序を制御するルートジョブネット（対象がプランニンググループ直下のルートジョブネットの場合はプランニンググループ）のユニット完全名を指定します。指定できる文字数は，1〜930（単位：バイト）です。

ncex={y|n};

ルートジョブネットの実行順序を制御する場合に，スケジューラーサービス間連携させるかどうかを定義します。省略した場合，nが仮定されます。

y：スケジューラーサービス間連携します。

別のホストまたは別のスケジューラーサービスに定義したジョブネットコネクタと連携します。

n：スケジューラーサービス間連携しません。

同一スケジューラーサービスに定義したジョブネットコネクタとだけ連携します。

nchn="接続ホスト名";

接続先のジョブネットが定義されているホスト名を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。半角スペース，タブ文字，改行文字は指定できません。

パラメーターncexにyが設定されていない場合はエラーになります。

ホスト名中に「"（ダブルクォーテーションマーク）」や「#」が含まれる場合は，キャスト文字（#）でキャストします。「"」は「#"」，「#」は「##」と記述します。

ncsv=接続サービス名;

接続先のジョブネットが定義されているスケジューラーサービス名を指定します。指定できる文字数は，1〜30（単位：バイト）です。

パラメーターncexにyが設定されていない場合はエラーになります。

mm={and|or};

指定した待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせ方法を指定します。

省略した場合はandが仮定されます。

and：すべての待ち合わせ対象ユニットが終了したら実行を開始する。

or：待ち合わせ対象ユニットが一つでも終了したら実行を開始する。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

nmg={y|n};

指定した待ち合わせ対象ユニットのルートジョブネットに待ち合わせる世代がないときの動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

eun=待ち合わせ対象ユニット名;

待ち合わせ対象ユニットとするユニットを，完全名で指定します。

待ち合わせ対象ユニットを複数指定する場合，このパラメーターを複数回指定します。最大で32個指定できます。

待ち合わせ対象ユニット名に指定できる文字数は1〜930（単位：バイト）です。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

ega={exec|execdeffer|none};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，実行世代に異常終了がある場合の動作を指定します。

省略した場合はnoneが仮定されます。

exec：実行を開始する。

execdeffer：実行を開始しない。ただし，実行世代が「繰り越し未実行」状態の場合は，実行を開始する。

none：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

uem={y|n};

起動条件付きジョブネットを待ち合わせ対象に指定していて，監視世代が監視未起動終了の場合の動作を指定します。

省略した場合はnが仮定されます。

y：実行を開始する。

n：実行を開始しない。

このパラメーターは，JP1/AJS3のデータベース構成が互換用ISAM構成の場合，指定できません。

4.3　ユニット定義パラメーターの記述例

ユニット定義パラメーターの記述例として，次の6パターンを紹介します。

ジョブグループを定義する場合

ジョブネットを定義する場合

ジョブを定義する場合

関連設定されているネストジョブネットを定義する場合

ルートジョブネットに起動条件を定義する場合

ジョブネットコネクタを定義する場合

4.3.1　ジョブグループを定義する場合の記述例

(1)　ジョブグループの定義例

この例では，次の条件を満たすジョブグループを定義します。

一つのジョブグループを定義する。

ジョブグループ名は「group」とする。

ユニットの属性は「所有者：更新」「グループ：参照」「その他：参照」とする。

カレンダー情報として，土曜日および日曜日を休業日とする。基準時刻は6:00とする。

記述例を次に示します。

(2)　プランニンググループの定義例

この例では，次の条件を満たすプランニンググループを定義します。

一つのプランニンググループを定義する。

プランニンググループ名は「pgroup」とする。

記述例を次に示します。

4.3.2　ジョブネットを定義する場合の記述例

この例では，次の条件を満たすジョブネットを定義します。

一つのジョブネットを定義する。

ジョブネット名は「net」とする。

ユニットの属性は「所有者：更新」「グループ：操作」「その他：参照」とする。

ジョブネットの実行開始日時を，20XX年6月30日13:00とする。

ジョブネットは毎日実行するものとする。

記述例を次に示します。

4.3.3　ジョブを定義する場合の記述例

この例では，次の条件を満たすジョブを定義します。

一つのジョブを定義する。

ジョブ名は「job」とする。

記述例を次に示します。

4.3.4　関連設定されているネストジョブネットを定義する場合の記述例

この例では，次の条件を満たすジョブネットを新規に作成します。

次に示すジョブネットを定義する。

記述例を次に示します。

4.3.5　ルートジョブネットに起動条件を定義する場合の記述例

次の条件を満たすジョブネットを新規に作成します。

次に示すルートジョブネット「topnet（起動条件付き）」を定義する。

起動条件のジョブネット「.CONDITION」には，「イベントIDが「111」であるイベント，または「222」であるイベントのどちらかを受信した場合」を設定する。

記述例を次に示します。

4.3.6　ジョブネットコネクタを定義する場合の記述例

この例では，次の条件を満たすジョブネットコネクタを定義します。

jobnetA，jobnetBおよびjobnetCという三つのルートジョブネットの実行順序を制御するジョブネットコネクタを定義する。

三つのルートジョブネットの実行順序は，jobnetA→jobnetB→jobnetCの順とする。

ジョブネットコネクタを定義するジョブネットを「jobnetS」とする。また，ジョブネットコネクタ名は「JC1」「JC2」および「JC3」とする。

記述例を次に示します。

まず，ジョブネットコネクタを定義するjobnetSを作成し，その配下にjobnetA，jobnetB，およびjobnetCを制御するジョブネットコネクタJC1，JC2，およびJC3を定義します。

jobnetA，jobnetB，およびjobnetCに，実行順序制御をするための情報（それぞれを制御するジョブネットコネクタ名など）を定義します。

4.4　予定情報ファイルの作成

予定情報ファイルには，ジョブネットやジョブの実行予定を定義します。ajsentryコマンドでジョブネットを確定実行登録する場合は，この予定情報ファイルを指定して，確定スケジュールを決定します。

この節では，予定情報ファイルの作成方法について説明します。

4.4.1　予定情報ファイルの記述形式

予定情報ファイルに定義する，予定情報パラメーターの記述形式を次の図に示します。

図4‒2　予定情報パラメーターの記述形式

次に，記述項目について説明します。

(A)コメント文

コメントを追加したい場合は，コメントを「/*」と「*/」で囲んで記述します。

コメントは，ジョブネットの予定情報パラメーターを定義した行，およびジョブの予定情報パラメーターを定義した行には記述できません。

(B)ジョブネットの予定情報パラメーター

ジョブネットの予定情報パラメーターを記述します。

記述形式を次に示します。

記述項目について説明します。

情報1

ジョブネット名を指定します。指定できる文字数は，1〜30（単位：バイト）です。ただし，文字コードがUTF-8の場合で，環境設定パラメーターDEFLENTYPEが「sjis」のときは，文字数をシフトJISに換算して1〜30（単位：バイト）です。

情報2

ジョブネットの実行開始日時を「YYYYMMDDHHMM」の形式で指定します。

「YYYYMMDDHHMM」の内容は次のとおりです。

YYYY：実行年。指定できる値は，ジョブネットの実行登録日の年〜2036（単位：西暦年）です。

MM：実行月。指定できる値は，1〜12（単位：月）です。

DD：実行日。指定できる値は，1〜31（単位：日）です。

HH：実行時。指定できる値は，0〜47（単位：時）です。

MM：実行分。指定できる値は，0〜59（単位：分）です。

省略した場合，次の値が仮定されます。

ルートジョブネットの場合：実行登録日時

ネストジョブネットの場合：実行予定なし

情報3

ジョブネットの実行を保留するかを指定します。省略した場合，ジョブネットに定義された保留属性に従います。

h：保留します。

n：保留しません。

情報4

ジョブネットの開始遅延監視時刻を定義します。省略した場合，開始遅延を監視しません。

「HHMM」の形式で絶対時刻指定します。

HH：開始遅延監視時刻の時。指定できる値は，0〜47（単位：時）です。

MM：開始遅延監視時刻の分。指定できる値は，0〜59（単位：分）です。

「RMMMM」の形式で相対分指定します。

R：遅延監視開始位置を相対的に指定します。「'M'」の場合はルートジョブネットの実行開始時刻から，「'U'」の場合は上位ジョブネットの実行開始時刻から，「'C'」の場合は自ジョブネットの実行開始時刻からの相対分として扱います。

MMMM：遅延監視を開始するまでの時間を，ジョブネットの実行開始時刻からの相対分で指定します。指定できる値は，1〜2,879（単位：分）です。

情報5

ジョブネットの終了遅延監視時刻を指定します。省略した場合，終了遅延を監視しません。

「HHMM」の形式で，絶対時刻指定します。

HH：開始遅延監視時刻の時。指定できる値は，0〜47（単位：時）です。

MM：開始遅延監視時刻の分。指定できる値は，0〜59（単位：分）です。

「RMMMM」の形式で，相対分指定します。

R：遅延監視開始位置を相対的に指定します。「'M'」の場合はルートジョブネットの実行開始時刻から，「'U'」の場合は上位ジョブネットの実行開始時刻から，「'C'」の場合は自ジョブネットの実行開始時刻からの相対分として扱います。

MMMM：遅延監視を開始するまでの時間を，ジョブネットの開始時刻からの相対分で指定します。指定できる値は，1〜2,879（単位：分）です。

情報6

実行優先順位を指定します。指定できる値は，nまたは1〜5です。nを指定した場合，上位ジョブネットに定義された実行優先順位の値を引き継ぎます。数値で指定する場合，優先順位がいちばん低いのが1，いちばん高いのが5です。

省略した場合，ジョブネットに定義されたスケジュールの，実行優先順位の値が仮定されます。

情報7

ジョブネットのイベント待ち時刻を定義します。省略した場合，イベント待ち時刻を設定しません。

n：イベント待ち時刻を設定しません。

「HHMM」の形式で，絶対時刻指定します。

HH：イベント待ち開始時刻の時。指定できる値は，0〜47（単位：時）です。

MM：イベント待ち開始時刻の分。指定できる値は，0〜59（単位：分）です。

「RMMMM」の形式で，相対分指定します。

R：ジョブネットの実行開始時刻から相対分として扱います。

MMMM：イベント待ちを開始するまでの時間を，ジョブネットの実行開始時刻からの相対分で指定します。指定できる値は，1〜2,879（単位：分）です。

U：無制限に待ち続けます。

情報8

ジョブネットのイベント待ち回数を指定します。省略した場合，イベント待ちを設定しません。

n：イベント待ちを設定しません。

N：イベント待ち回数を指定します。指定できる値は，1〜999（単位：回）です。

U：無制限にイベントを待ちます。

情報9

ジョブネットのスケジュールルール番号を指定します。指定できる値は，1〜144です。

この情報は，確定実行登録したジョブネットをサスペンドし，そのジョブネットにジョブネットを追加した際に，追加したジョブネットのスケジュールを上位ジョブネットのスケジュールを利用して計算する場合に指定します（具体的には，確定実行登録したジョブネットAをサスペンドしてジョブネットBを追加した際に，ジョブネットBのスケジュールを，ジョブネットAのスケジュールから計算する場合に指定します）。

この情報を省略した場合，または上位のジョブネットのスケジュールルール番号と一致しない場合，サスペンド中に追加したジョブネットのスケジュールは設定されません。

(C)予定情報パラメーターの記述開始

「{」を記述します。

対応する「}」までの内容が，一つの予定情報パラメーターです。一つの予定情報パラメーターは，ジョブネットの1回分の実行予定です。

(D)ジョブの予定情報パラメーター群

ジョブの予定情報パラメーターを記述します。

このパラメーターは，ジョブが属するジョブネットの予定情報パラメーターの直後に記述します。ジョブの予定情報パラメーターの記述形式を次に示します。

記述項目について説明します。

情報1

ジョブ名を指定します。指定できる文字数は，1〜30（単位：バイト）です。ただし，環境設定パラメーターDEFLENTYPEが「sjis」の場合，文字数をシフトJISに換算して1〜30（単位：バイト）です。

情報2

ジョブを実行するかを指定します。省略した場合，yが仮定されます。

y：ジョブを実行します。

n：ジョブを実行しません。

情報3

ジョブの実行を保留するかを指定します。省略した場合，ジョブに定義された保留属性に従います。なお，ホストリンクジョブネットに指定しても，無効です。

h：保留します。

n：保留しません。

(E)予定情報パラメーターの記述終了

「}」を記述します。

4.4.2　予定情報パラメーター定義時の注意事項

予定情報パラメーターの定義時の注意事項を次に示します。

ajsdefineコマンドで定義していないユニットには，予定情報パラメーターでスケジュールを定義できません。

ジョブネットの1回分の実行予定として，複数の予定情報パラメーターが定義されている場合は，最後に定義されている予定情報パラメーターが有効になります。

ネストジョブネットの場合，ネストジョブネットに含まれるすべてのユニットに予定情報パラメーターでスケジュールを定義してください。ネストジョブネット中のユニットにスケジュールを定義しなかった場合，そのジョブネットは実行されません。

ジョブの予定情報パラメーターを省略した場合，ジョブネットが実行するのであれば，ジョブもジョブネットと同じスケジュールで実行されます。

下位ジョブネットの実行予定時刻が，上位ジョブネットの実行日の基準時刻から24時間以降の場合は，24時間の範囲への丸め処理をします。次に丸め処理の例を示します。

上記の構成のジョブネットの場合，ジョブネット「net1」の実行開始時刻は，丸め処理によって20XX年12月1日23:59になります。

4.5　予定情報パラメーターの記述例

次の条件を満たすジョブネットにスケジュールを定義する場合の，予定情報パラメーターの記述例を紹介します。

ユニットの構成を次の図に示します。

定義するスケジュールを次の表に示します。

ユニット名

実行開始日時

実行時の保留属性

net0

20XX/12/1　12:00

保留する

net1

20XX/12/1　12:00

保留しない

job1

実行する

保留しない

net2

20XX/12/1　14:00

保留しない

job2

実行する

保留しない

net3

20XX/12/1　13:00

保留する

job3

実行しない

対象外

job0

実行する

保留しない

記述例を次に示します。

4.6　登録予定情報ファイル

登録予定情報ファイルは，ajsrgexportコマンドを実行することによって取得できるジョブネットの実行登録情報を保存するファイルです。

また，ajsrgimportコマンドを実行することによって登録予定情報ファイルの内容をマネージャーにインポートします。

注意事項

登録予定情報ファイルは修正しないでください。修正した場合，正常に動作しないおそれがあります。

4.6.1　登録予定情報ファイルの記述形式

登録予定情報ファイルに定義される，登録予定情報パラメーターの記述形式を次の図に示します。

図4‒3　登録予定情報パラメーターの記述形式

次に，記述項目について説明します。

(A)エクスポート日時

登録予定情報をエクスポートした日時を出力します。

出力形式

日本語環境の場合：YYYY/MM/DD hh:mm:ss

英語環境の場合　：MMM DD YYYY hh:mm:ss

(B)エクスポートホスト名

登録予定情報をエクスポートしたホスト名を出力します。

出力形式

FQDN形式（DNS環境でない場合，ショート名が出力されます）

(C)エクスポートスケジューラーサービス名

登録予定情報をエクスポートしたスケジューラーサービス名を出力します。ajsrgexportコマンドにスケジューラーサービス名を指定していない場合，デフォルトスケジューラーサービス名が仮定されます。

(D)登録予定情報パラメーターの記述開始

「{」を記述します。この記述項目は，省略できません。

対応する「}」までの内容が，一つの登録予定情報パラメーター群です。一つの登録予定情報パラメーター群は，ジョブネットごとに指定します。

(E)コメント文

コメントを追加したい場合は，行の先頭に「#」を記述します。

ほかのパラメーターを定義した行には，コメントを記述できません。

コメントは任意の行に指定できます。

(F) UNIT=ルートジョブネット名

実行登録するルートジョブネット名をユニット完全名で指定します。指定できる文字数は，1〜930（単位：バイト）です。

このパラメーターは省略できません。また，このパラメーターは，複数指定できません。

ユニット完全名には，続けてホスト名，スケジューラーサービス名，および実行IDを指定できません。

(G) ENTRY={s|f}

実行登録方法を指定します。実行登録方法は，次のとおりです。

s：ジョブネットを計画実行登録します。

f：ジョブネットを確定実行登録します。

このパラメーターは省略できません。また，このパラメーターは，複数指定できません。

(H) EXCEEDSSCHEDULE={exec|skip}

スケジューラーサービスの起動時に実行開始予定時間を超過しているジョブネットの起動抑止を指定します。

exec

スケジューラーサービスの起動時に実行開始予定時間を超過していてもジョブネットを実行します。

skip

スケジューラーサービスの起動時に実行開始予定時間を超過していた場合は，ジョブネットを実行しません。

このパラメーターを省略した場合は「exec」を仮定します。

このパラメーターは，複数指定できません。

(I) MACRO=マクロ変数名：引き継ぎ情報

ジョブネット実行時のマクロ変数名，引き継ぎ情報を指定します。一つのマクロ変数名，引き継ぎ情報に対して「MACRO=」を指定します。

このパラメーターは32個まで指定できます。

マクロ変数を指定しない場合は記述しないでください。改行までが有効な値となります。「MACRO=」を複数指定した場合に，指定できる文字数の合計は4,085バイトです。

なお，ここで指定するマクロ変数は，インポートする予定だけでなく，ジョブが実行されて次回予定が作成されるたびに引き継がれます。そのため，計画実行登録（「ENTRY=s」），または確定実行登録の未来世代数指定（「ENTRY=f」かつ「FUTUREGENERATION=X」（X：1〜99の整数））の場合だけ有効になります。その他の実行登録（確定実行登録の期間指定（「ENTRY=f」かつ「FUTUREGENERATION=0または指定なし」））の場合，この項目に指定した内容は無視されます。確定実行登録の期間指定の場合は，「(R)予定情報パラメーター」に指定してください。

マクロ変数名

英大文字，数字，「.（ピリオド）」を指定できます。

指定できる文字数は62バイト（前後の「?」を除きます）以内です。

引き継ぎ情報

任意の文字列を指定します。

指定できる文字数は，1〜255（単位：バイト）です。

指定例1

マクロ変数の指定が一つだけの場合

　　MACRO=AJS2ENV:/data/job_report

指定例2

マクロ変数の指定が複数の場合

　　MACRO=AJS2ENV:/data/job_report
　　MACRO=AJS2COM:c:¥temp¥test.exe

(J) TIME=実行登録日時

ジョブネットの実行登録時間を「yyyy/mm/dd△hh:mm」（△：半角スペース）の形式で指定します。指定できる文字数は16バイトです。このパラメーターを省略した場合は，ajsrgimportコマンドを実行した時間を仮定します。指定できる範囲は，1994/01/01 00:00から2036/12/31 23:59です。ジョブネットのスケジュールルールに登録日を指定している場合は，この時間を基点としてスケジュールを計算します。

(K) TZ=タイムゾーン

タイムゾーンを指定します。指定できる文字数は99バイトです。このパラメーターを省略した場合は，タイムゾーンの指定がない場合のシステムの動作に従います。

(L) JP1USER=登録JP1ユーザー名

実行登録するJP1ユーザーを指定します。指定できる文字数は31バイトです。このパラメーターを省略した場合，ajsrgimportコマンドを実行したJP1ユーザーを仮定します。

(M) FUTUREGENERATION=未来世代数

確定スケジュールの，次回以降の実行予定世代数を指定します。指定できる値は，1〜99（単位：バイト）です。実行登録方法に計画実行登録を指定（「ENTRY=s」）した場合，この項目に指定した内容は無視されます。

(N) PRVTIME=擬似予定開始予定時刻

スケジュール計算用のパラメーターです。変更しないでください。

(O) PURGETTIME=擬似予定実行中止時刻

スケジュール計算用のパラメーターです。変更しないでください。

(P) SKIPTIME=擬似予定開始実行日

スケジュール計算用のパラメーターです。変更しないでください。

なお，インポート時は世代管理プロセスによってこのパラメーターの値が自動的に設定されます。そのため，インポート前の登録予定情報ファイルとインポート後すぐにエクスポートした登録予定情報ファイルを比較すると，差分が検出されますが，特に問題はありません。

(Q)予定情報セクション

「[SCHEDULEINFO]」を記述します。予定情報パラメーターを指定する場合，予定情報セクションは省略できません。実行登録方法に計画実行登録を指定（「ENTRY=s」）した場合，この項目に指定した内容は無視されます。

(R)予定情報パラメーター

確定実行登録する場合の実行予定が指定された，予定情報パラメーターを指定します。実行登録方法に計画実行登録を指定（「ENTRY=s」）した場合，この項目に指定した内容は無視されます。予定情報パラメーターの形式が実行登録するジョブネットの構造に合っていない場合，メッセージKAVS4826-Eを出力します。

記述形式を次に示します。

記述項目について説明します。

情報1〜情報9

情報1〜情報9については，「4.4.1 予定情報ファイルの記述形式」の「(B)ジョブネットの予定情報パラメーター」を参照してください。

情報10

ジョブネットの実行順序制御方式を指定します。

y：「同期」して実行します。

n：「非同期」で実行します。

この項目は，ルートジョブネットにだけ指定できます。省略した場合は，ルートジョブネットの定義に従って動作します。

ネストジョブネットに指定した場合，この項目は無効となります。

情報11

ジョブネットの「ジョブネット監視」（実行所要時間に該当）を指定します。指定できる値は，1〜2,879（単位：分）です。

指定なし：定義に従ってジョブネット監視を行います。

0：ジョブネット監視を行いません。

1〜2879：指定された値でジョブネット監視を行います。

情報12

サービスの起動時に開始時間超過ユニットの実行を抑止するかどうかを指定します。

exec：超過していても実行します。

skip：超過していた場合，実行しません。

この項目は，ルートジョブネットにだけ指定できます。省略した場合，「exec」を仮定します。

ネストジョブネットに指定した場合，この項目は無効となります。

情報13

実行登録日時を「YYYYMMDDTTMM」（日本語環境，英語環境ともに）の形式で指定します。この項目は省略できません。

この項目は，ルートジョブネットにだけ指定できます。

ネストジョブネットに指定した場合，この項目は無効となります。

情報14

タイムゾーンを99バイト以内で指定します。

この項目は，ルートジョブネットにだけ指定できます。省略した場合は，タイムゾーンの指定がない場合のシステムの動作に従います。

ネストジョブネットに指定した場合，この項目は無効となります。

なお，タイムゾーンは「"（ダブルクォーテーションマーク）」で囲んで指定します。

情報15

登録JP1ユーザー名（ajsentryコマンドを実行したJP1ユーザー名）を指定します。

この項目は，ルートジョブネットにだけ指定できます。省略した場合は，コマンドを実行したJP1ユーザーを仮定します。

ネストジョブネットに指定した場合，この項目は無効となります。

なお，登録JP1ユーザー名は「"（ダブルクォーテーションマーク）」で囲んで指定します。

情報16

マクロ変数の情報を設定します。

0：共通セクションのマクロ変数を使用しないで，予定情報セクションで指定したマクロ変数を使用します。予定情報セクションで指定したマクロ変数が「" "」（空）の場合，マクロ変数を使用しません。

1：共通セクションのマクロ変数を使用します。

この項目は，ルートジョブネットにだけ指定できます。ネストジョブネットに指定した場合，この項目は無効となります。

情報17

ジョブネット実行時のマクロ変数名，引き継ぎ情報を指定します。

この項目は，ルートジョブネットにだけ指定できます。ネストジョブネットに指定した場合，この項目は無効となります。

なお，マクロ変数は「"（ダブルクォーテーションマーク）」で囲んで指定してください。

ジョブの予定情報パラメーターには，次の項目を指定できます。

情報1〜情報3については，「4.4.1 予定情報ファイルの記述形式」の「(D)ジョブの予定情報パラメーター」を参照してください。

(S)登録予定情報パラメーターの記述終了

「}」を記述します。この記述項目は，省略できません。

計画実行登録したルートジョブネットの登録予定情報をエクスポートした場合，インポート時には共通セクションの(A)〜(P)に従って予定が生成されます。

確定実行登録したルートジョブネットの登録予定情報をエクスポートした場合，エクスポート前にすでに生成されていた予定は，エクスポート時に予定情報セクションに出力されます。そのため，インポート時には予定情報セクションのパラメーターに従って予定が生成されます。また，未来世代数指定（「(M) FUTUREGENERATION」の値が1以上）の場合で，かつインポート時に生成された予定情報セクションの予定数が指定世代数に満たない場合，残りの予定は共通セクションの(A)〜(P)に従って生成されます。

付録

付録A　環境変数および環境変数ファイルを定義する場合の注意事項

付録A.1　環境変数を定義するときの注意事項

ジョブ実行時に使用する環境変数を定義する場合の注意事項を示します。

なお，環境変数の一覧については，「1.4 環境変数一覧」を参照してください。

環境変数は「環境変数名=値」の形式で指定してください。複数指定する場合は，「環境変数名=値」ごとに改行文字で区切ってください。

（例）

環境変数名1=ABCD<改行>

環境変数名2=EFGH<改行>

<改行>は改行コードで区切り，「；」や「：」などの文字は使用しないでください。

「環境変数名=値」の形式以外の文字列は指定しないでください。ジョブを実行するホスト側のOSによってはジョブが異常終了する場合があります。

「AJS」で始まる環境変数（例：AJSxxxx（xxxxは任意の文字列））は，システムで予約しているため，大文字・小文字に関係なく，使用しないでください。

「JP1」で始まる環境変数（例：JP1xxxx（xxxxは任意の文字列））は，システムで予約しているため，大文字・小文字に関係なく，使用しないでください。

JP1/AJS3から実行されるジョブ実行時に設定される環境変数（「1.4 環境変数一覧」の表1-7に示す環境変数）は，ジョブ定義の「環境変数」や「環境変数ファイル名」に指定するファイルの中には設定できません。

環境変数には，JP1/AJS3で設定されるもの（「1.4 環境変数一覧」の表1-7に示す環境変数，ジョブ定義時に指定した環境変数，ジョブ定義時に環境変数ファイルとして指定したファイル内の環境変数）のほかに，ジョブ定義時に指定したコマンド文やスクリプトファイル，ローカルログインスクリプト，システムログインスクリプトにも設定できます。これらの中で同じ環境変数があった場合，次に示す優先順位に従って有効になります（優先順位がいちばん高いのは1です）。

Windowsの場合

1.　環境変数※1に指定した環境変数

2.　環境変数ファイル※2に指定した環境変数

3.　システム環境変数

UNIXの場合

1.　ジョブ定義時に指定したコマンドやスクリプトファイルでの定義

2.　ローカルログインスクリプトでの定義

3.　システムログインスクリプトでの定義

4.　環境変数※1に指定した環境変数

5.　環境変数ファイル※2に指定した環境変数

6.　キューレスエージェントサービス起動時の環境変数※3

注※1

JP1/AJS3 - Viewのダイアログボックスで環境変数に指定した変数，またはjpqjobsubコマンドの-envオプションに指定した変数

注※2

JP1/AJS3 - Viewのダイアログボックスで環境変数ファイルに指定した変数，またはjpqjobsubコマンドの-evオプションに指定した変数ファイル

注※3

実行先サービスが［キューレス］のジョブの場合だけ該当します。

JP1/AJS3 - View のダイアログボックスで環境変数を定義する場合，またはjpqjobsubコマンドの-envオプションで，次の例のように値に環境変数を参照する指定はできません。

環境変数'xyz'には'%abc%'がそのまま文字列として設定されます。

（例）

abc=1

xyz=%abc%

環境変数の値を参照する指定をする場合は，実行するジョブのバッチファイルまたはスクリプトファイルで指定してください。

注意事項

Windowsの場合，通常JP1/AJS3サービス起動時にはシステム環境変数の設定を有効にし，ユーザー環境変数は読み込まれません。ジョブ実行時には，このシステム環境変数の設定を使用します。ただし，クラスタシステムをセットアップした論理ホストでは，システム起動時にMSCS※がユーザー環境変数を読み込みます。MSCSから起動した論理ホストのJP1/AJS3サービスでは，ユーザー環境変数が有効になり，ジョブ実行時にもユーザー環境変数が使用されます。

なお，JP1/AJS3サービス起動時に読み込まれる環境変数には，システム環境変数のほかにOSが起動するときに設定する環境変数も含まれます。

注※

Windows Server 2012またはWindows Server 2008を使用している場合は，フェールオーバークラスタが該当します。MSCSまたはフェールオーバークラスタ以外のクラスタソフトについては仕様を確認してください。

付録A.2　環境変数ファイルを定義するときの注意事項

ジョブ実行時に使用する環境変数ファイルに環境変数名を定義する前に，実行するホスト側のOSで有効な名称かどうか確認してください。

定義した環境変数名が，実行するホスト上で扱えない名称の場合は，環境変数ファイルに指定した内容は無効になります。この場合，ホスト側では環境変数は設定されません。

次に，ジョブ実行時に使用する環境変数ファイルに環境変数を定義する場合の文法上の注意事項を示します。

(1)　Windows環境で環境変数ファイルを定義するときの注意事項

環境変数名は，行の先頭から記載してください。

環境変数を複数指定する場合は，「環境変数名=値」ごとに改行文字で区切ってください。

（例）

環境変数名1=ABCD<改行>

環境変数名2=EFGH<改行>

「環境変数名=値」の形式以外の文字列は指定しないでください。ジョブを実行するホスト側のOSによってはジョブが異常終了する場合があります。

値は，"="以降から改行コードまでを一つとします。

「AJS」で始まる環境変数（例：AJSxxxx（xxxxは任意の文字列））は，システムで予約しているため，大文字・小文字に関係なく，使用しないでください。

「JP1」で始まる環境変数（例：JP1xxxx（xxxxは任意の文字列））は，システムで予約しているため，大文字・小文字に関係なく，使用しないでください。

JP1/AJS3から実行されるジョブ実行時に設定される環境変数（「1.4 環境変数一覧」の表1-7に示す環境変数）は，JP1/AJS3で値が設定されているため，環境変数ファイルの中に指定しないでください。

次の例のように値に環境変数を参照する指定はできません。

環境変数'xyz'には'%abc%'がそのまま文字列として設定されます。

（例）

abc=1

xyz=%abc%

環境変数の値を参照する指定をする場合は，実行するジョブのバッチファイルで指定してください。

(2)　UNIX環境で環境変数ファイルを定義するときの注意事項

環境変数名は，行の先頭から記載してください。

環境変数を複数指定する場合は，「環境変数名=値」ごとに改行文字で区切ってください。

（例）

環境変数名1=ABCD<改行>

環境変数名2=EFGH<改行>

「環境変数名=値」の形式以外の文字列は指定しないでください。ジョブを実行するホスト側のOSによってはジョブが異常終了する場合があります。

値は，"="以降から改行コードまでを一つとします。

「AJS」で始まる環境変数（例：AJSxxxx（xxxxは任意の文字列））は，システムで予約しているため，大文字・小文字に関係なく，使用しないでください。

「JP1」で始まる環境変数（例：JP1xxxx（xxxxは任意の文字列））は，システムで予約しているため，大文字・小文字に関係なく，使用しないでください。

JP1/AJS3から実行されるジョブ実行時に設定される環境変数（「1.4 環境変数一覧」の表1-7に示す環境変数）は，JP1/AJS3で値が設定されているため，環境変数ファイルの中に指定しないでください。

次に示す環境変数は，JP1/AJS3で値が設定されているため，環境変数ファイルの中に指定しないでください。

HOME

SHELL

LANG

LOGNAME

MAIL

PATH

次の例のように値に環境変数を参照する指定はできません。

環境変数'xyz'には'$abc'がそのまま文字列として設定されます。

（例）

abc=1

xyz=$abc

環境変数の値を参照する指定をする場合は，実行するジョブのスクリプトファイルで指定してください。

付録B　AJS管理者で運用する場合の権限

付録B.1　AJS管理者で運用する場合の，コマンドの実行権限

JP1/AJS3をAJS管理者で運用する場合，AJS管理者は，コマンドの実行にスーパーユーザー権限が必要なコマンドを実行できます。ただし，次に示すコマンドについては，コマンドの機能が制限されます。

表B‒1　AJS管理者で機能が制限されるコマンド

項番

コマンド

制限される機能

1

ajs2collectcore（UNIX限定）

コアダンプファイルから情報を採取するには，コアダンプファイルのOS参照権限が必要です。OS参照権限がないと，このコマンドは実行できません。

AJS管理者がOS参照権限を持っている場合，このコマンドは実行できます。

2

ajsbkudel

退避ファイルおよびディレクトリを削除するには，退避ファイルおよびディレクトリに対するOS実行権限が必要です。OS実行権限がないと，このコマンドは実行できません。

AJS管理者がOS実行権限を持っている場合，このコマンドは実行できます。

3

ajschksetup

AJS管理者では，このコマンドを実行しても，ポート番号を登録できません。コマンドの実行後，スーパーユーザー権限を持つユーザーでポート番号を登録し直してください。

4

ajsqlsetup

AJS管理者では，このコマンドを実行しても，ポート番号を登録できません。コマンドの実行後，スーパーユーザー権限を持つユーザーでポート番号を登録し直してください。

5

jajs_killall.cluster（UNIX限定）

起動中のJP1/AJS3プロセスを強制終了するには，スーパーユーザー権限が必要です。AJS管理者では実行できません。

6

jp1ajs2casetup（UNIX限定）

OSファイルを操作するため，スーパーユーザー権限が必要です。AJS管理者では実行できません。

7

jp1ajs2cmsetup（UNIX限定）

OSファイルを操作するため，スーパーユーザー権限が必要です。AJS管理者では実行できません。

8

ajsovsetup

AJS管理者では，このコマンドを実行してもCm2連携機能をセットアップできません。スーパーユーザー権限を持つユーザーで実行してください。

9

ajsovremove

AJS管理者では，このコマンドを実行してもCm2連携機能をアンセットアップできません。スーパーユーザー権限を持つユーザーで実行してください。

付録B.2　AJS管理者で運用する場合の，コマンドで操作するディレクトリまたはファイルのアクセス権限

JP1/AJS3をAJS管理者で運用する場合，コマンドで操作したり指定したりするディレクトリまたはファイルには，AJS管理者のアクセス権限が必要です。AJS管理者でコマンドを実行してディレクトリまたはファイルを操作する場合は，事前に適切なアクセス権限を設定しておいてください。

また，AJS管理者で運用する場合には，スーパーユーザーでコマンドを実行するときにも，コマンドで操作したり指定したりするディレクトリまたはファイルには，AJS管理者のアクセス権限が必要です。この場合も，事前に適切なアクセス権限を設定しておいてください。

コマンドで操作するディレクトリまたはファイルと，AJS管理者に必要なアクセス権限を次に示します。

表B‒2　AJS管理者がディレクトリまたはファイルをコマンドで操作する際に必要なアクセス権限

項番

コマンド

オプション

アクセス権限が必要なファイルまたはディレクトリ

AJS管理者に必要な権限

1

ajs2collectcore

f

出力先ディレクトリ

rwx

2

−

コアダンプがあるディレクトリまたはコアダンプファイル

コアダンプがあるディレクトリ：rx

コアダンプファイル：r

3

ajschkdef

p

実行エージェントプロファイル

r

4

e

ユニット属性プロファイル

r

5

o

出力ファイル

rw

6

ajscnvdbexport

b

データベース退避ファイル格納ディレクトリ

rwx

7

ajscnvdbimport

b

データベース退避ファイル格納ディレクトリ

rx

8

ajsdbcond

d

ワークファイルのディレクトリ

rwx

9

ajsembdbaddarea

d

データベース拡張領域格納ディレクトリ

rwx

10

ajsembdbaddlog

d

拡張領域格納ディレクトリ

rwx

11

du

拡張領域格納ディレクトリ（二重化）

rwx

12

ajsembdbbackup

i

組み込みDB運用ディレクトリ

rwx

13

d

データ領域

rw

14

b

バックアップファイル格納ディレクトリ

rwx

15

ajsembdbbuild

d

データ領域ディレクトリ

rwx

16

a

データ領域パーティション

rwx

17

d

作業領域ディレクトリ

rwx

18

ld

作業領域ディレクトリ

rwx

19

i

組み込みDB運用ディレクトリ

rwx

20

bl

アンロードログファイル作成ディレクトリ

rwx

21

conf

組み込みDB設定ファイル

r

22

ajsembdbinstl

s

組み込みDBインストール媒体格納ディレクトリ

rx

23

i

組み込みDB運用ディレクトリ

rwx

24

ajsembdboplog

o

出力先ファイル

rw

25

ajsembdbrorg

d

アンロードファイル格納ディレクトリ

rwx

26

ajsembdbrstr

i

組み込みDB運用ディレクトリ

rwx

27

d

データ領域

rw

28

bf

バックアップファイル

r

29

l

アンロードログファイル

r

30

ld

アンロードログ格納ディレクトリ

rx

31

e

出力結果ファイルを格納するディレクトリ

rwx

32

ajsembdbunset

i

組み込みDB運用ディレクトリ

rwx

33

jajs_migrate

T

ワークディレクトリ

rwx

34

jajs_rpenvexport

d

出力ディレクトリ

rwx

35

jajs_rpenvimport

d

入力ディレクトリ

rx

36

jajs_setup

d

データベースディレクトリ

rwx

37

t

テンポラリーディレクトリ

rwx

38

j

ジョブ情報ディレクトリ

rwx

39

b

退避情報ディレクトリ

rwx

40

D

論理ホスト共有ディレクトリ

rwx

41

jajs_setup_cluster

d

共有ディレクトリ

rwx

42

C

組み込みDB設定ファイル

r

43

jp1ajs2_setup_cluster

d

共有ディレクトリ

rwx

44

jpqdbcond

d

ワークファイルのディレクトリ

rwx

45

jpqexport

co

ジョブ実行環境を出力するファイル

rw

46

dp

データベース格納ディレクトリ

rx

47

jpqimport

ci

サブミットジョブ実行環境構成定義ファイル

r

48

dp

データベース格納ディレクトリ

rwx

49

ajscmprint

−※

データディレクトリ配下すべて

rw

（凡例）

−：該当しない。

注※

オプションを指定するかどうかに関係なく，該当するファイルまたはディレクトリにアクセス権限が必要です。

付録C　各バージョンの変更内容

各バージョン（07-00以降）での変更点を次に示します。

付録C.1　10-50の変更内容

10-50での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerの変更内容

JP1/AJS3 - Managerをインストール・セットアップした仮想マシンを複製できるようにした。

ディザスター・リカバリー環境の構築の際に，メインホストとリモートホストの論理ホスト名が同一名でも構成できるように機能を拡大した。

起算スケジュールを運用日や休業日に関係なく日数で算出する機能を追加した。

即時実行登録時に，ジョブネットの実行を保留する機能を追加した。

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerに対して，一部のコマンドを実行できる機能を追加した。

資料採取ツール（_04.batまたは_04）と同機能の，jajs_log.batおよびjajs_logの提供を開始した。また，Windows版の資料採取ツールに，資料の出力先を任意に指定できるオプションを追加した。

ajsprintコマンドに，関連線情報の出力順序をユニット名称順にするオプションを追加した。

エージェントホストのIPアドレスを変更する手順を変更した。

AIX，HP-UX，およびSolaris10で使用できる文字コードにUTF-8を追加した。

jajs_killall.clusterコマンドに指定できる論理ホスト名の文字数を拡張した。

AIX V7.1またはAIX V6.1のJP1/AJS3 - Managerと，バージョン08-57以降のJP1/AJS2 - Manager for Mainframeが連携できるようにした。

(2)　JP1/AJS3 - Agentの変更内容

資料採取ツール（_04.batまたは_04）と同機能の，jajs_log.batおよびjajs_logの提供を開始した。また，Windows版の資料採取ツールに，資料の出力先を任意に指定できるオプションを追加した。

エージェントホストのIPアドレスを変更する手順を変更した。

AIX，HP-UX，およびSolaris10で使用できる文字コードにUTF-8を追加した。

jajs_killall.clusterコマンドに指定できる論理ホスト名の文字数を拡張した。

(3)　JP1/AJS3 - Viewの変更内容

［スケジュールルール］ダイアログボックスの［高度］タブにある起算スケジュールの設定で，起算スケジュールを運用日や休業日に関係なく日数で算出する項目を追加した。

［実行登録］ダイアログボックスで，登録方法が［即時実行］の場合に，ジョブネットの実行を保留する項目を追加した。

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerに対して，一部のコマンドを実行できる機能を追加した。

資料採取ツール（_04.batまたは_04）と同機能の，jajs_log.batおよびjajs_logの提供を開始した。また，Windows版の資料採取ツールに，資料の出力先を任意に指定できるオプションを追加した。

付録C.2　10-10の変更内容

10-10での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerの変更内容

マネージャーホストに接続するホストを，IPアドレスで制限する機能を追加した。

未登録ユニットの実行予定をJP1/AJS3 - Viewの［マンスリースケジュール］ウィンドウで確認できる機能を追加した。

JP1ユーザーがJP1/AJS3 - Viewでログインした際に，アクセス権のないスケジューラーサービスをJP1/AJS3 - Viewに表示させない機能を追加した。

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerへの最大同時接続数を，スケジューラーサービス単位で制限できる機能を追加した。

JP1/AJS3 - ViewでJP1ユーザーのパスワードを変更できるようにする機能を追加した。

Linux 5.1（x86）以降およびLinux 5.1（AMD/Intel 64）以降をサポート対象とした。

Solaris 11（SPARC）に関する記載を追加した。

(2)　JP1/AJS3 - Agentの変更内容

エージェントホストに接続するホストを，IPアドレスで制限する機能を追加した。

Solaris 11（SPARC）に関する記載を追加した。

(3)　JP1/AJS3 - Viewの変更内容

未登録ユニットの実行予定を［マンスリースケジュール］ウィンドウで確認できる機能を追加した。

JP1ユーザーがJP1/AJS3 - Viewでログインした際に，アクセス権のないスケジューラーサービスを［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）に表示しない機能を追加した。

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerへの最大同時接続数を，スケジューラーサービス単位で制限できる機能を追加した。

JP1/AJS3 - ViewでJP1ユーザーのパスワードを変更できるようにする機能を追加した。

［カスタムジョブの登録］ダイアログボックスおよび［カスタムジョブ登録情報］ダイアログボックスの表示方式を変更した。

機能メニューの［ジョブネット定義］を選択しているときに，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアに実行登録済みのジョブネットを表示できるようにした。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウで使用しないユニットアイコンを非表示にする機能（［デフォルト値の設定］ダイアログボックスの設定）を拡張した。

［ログイン］画面に表示される，前回ログイン時のユーザー名および接続先ホスト名の履歴を抑止する機能を追加した。

付録C.3　10-00の変更内容

10-00での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerの変更内容

IPv6アドレスでの通信をサポートした。

JP1/AJS3の新規インストール時に，JP1/AJS3に対してスーパーユーザー権限と同等の操作権限を持つユーザー（AJS管理者）を設定できる機能を追加した。

ジョブに定義した実行ファイルが異常終了した場合に，ジョブを自動でリトライする機能を追加した。

待ち合わせ条件を，起動条件付きジョブネットにも設定できるようにした。また，待ち合わせ対象ユニットとして起動条件付きユニットを指定できるようにした。

判定ジョブが正常終了した場合に，従属ジョブを再実行できるようにした。

判定ジョブの判定条件に，背反条件や範囲条件を追加した。

Windowsイベントログ監視ジョブで監視できるログに，Windows Server 2008で追加されたログ種別やイベント種別を追加した。

実行間隔制御ジョブが起動条件として定義された場合に，起動条件の監視開始直後に起動条件を成立させることができるオプションを追加した。

メール送信ジョブを使用する場合に，Outlookを使用しないでメールを送信する機能を追加した。

Windows Server 2008でSNMPトラップを発行できるようにした。

組み込みDB管理プロセスの体系を改善した。

JP1/AJS3 Databaseサービスのスタートアップの種類を「手動」にして，JP1/AJS3 Database ClusterServiceサービスが作成されないようにした。

管理者権限を持つOSユーザーにマッピングされたJP1ユーザーであっても，設定されたJP1権限レベルに従って実行権限がチェックされるオプションを追加した。

ajsentryコマンドで確定実行登録をする場合に，期間指定できるようにした。

jajs_setupコマンドやjajs_setup_clusterコマンドで組み込みDBを構築する際に，指定できるオプションを追加した。

ajsembdbidlistコマンドおよびajsembdbstatusコマンドで，組み込みDBの状態を表示できるようにした。

組み込みDBの構築の際に，組み込みDB設定ファイルを生成するようにした。ajsembdbbuildコマンドで組み込みDBを構築する場合に，この組み込みDB設定ファイルを指定することで，以前構築した組み込みDBと同じ構成の組み込みDBが構築できるようにした。

JP1/AJS3 - Software Development Kitと連携できるようにした。

JP1/DH - AJEと連携できるようにし，標準カスタムジョブにDHAJEWを追加した。

次のOSをサポート対象外とした。

Windows Server 2008（IPF）

Windows Server 2003（IPF）

Solaris 9（SPARC）

Solaris 10（x64）

Solaris 10（x86）

Linux 5（x86）

Linux 5（AMD/Intel 64）

Linux 5（IPF）

次のOSをサポート対象とした。

Windows Server 2012

Solaris 11（SPARC）

(2)　JP1/AJS3 - Agentの変更内容

IPv6アドレスでの通信をサポートした。

JP1/AJS3の新規インストール時に，JP1/AJS3に対してスーパーユーザー権限と同等の操作権限を持つユーザー（AJS管理者）を設定できる機能を追加した。

実行間隔制御ジョブが起動条件として定義された場合に，起動条件の監視開始直後に起動条件を成立させることができるオプションを追加した。

メール送信ジョブを使用する場合に，Outlookを使用しないでメールを送信する機能を追加した。

Windows Server 2008でSNMPトラップを発行できるようにした。

Windowsイベントログ監視ジョブで監視できるログに，Windows Server 2008で追加されたログ種別やイベント種別を追加した。

次のOSをサポート対象外とした。

Windows Server 2008（IPF）

Windows Server 2003（IPF）

Solaris 9（SPARC）

Solaris 10（x64）

Solaris 10（x86）

Linux 5（x86）

Linux 5（AMD/Intel 64）

Linux 5（IPF）

次のOSをサポート対象とした。

Windows Server 2012

Solaris 11（SPARC）

(3)　JP1/AJS3 - Viewの変更内容

次のウィンドウに，リトライ情報が表示されるようにした。

［デイリースケジュール］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

［詳細スケジュール］ダイアログボックス

［モニタ詳細−［アイコン名］］ダイアログボックス

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのリストエリアに，リトライ設定の有無が表示されるようにした。

［検索］ウィンドウで指定できる検索条件に，［リトライ設定］および［リトライ実行］を追加した。また，［検索］ウィンドウに表示される検索結果に，自動リトライに関する項目を追加した。

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウから［デイリースケジュール］ウィンドウおよび［マンスリースケジュール］ウィンドウを表示できるようにした。

［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウおよび［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウに，待ち合わせ対象が起動条件付きジョブネットの場合の設定項目が表示されるようにした。

［待ち合わせ条件の設定］ダイアログボックスに，待ち合わせ対象ユニットが起動条件付きジョブネットの場合の設定項目を追加した。

［表示項目設定］ダイアログボックスで，［ジョブネットエディタ］ウィンドウおよび［ジョブネットモニタ］ウィンドウのリストエリアの表示項目を設定できるようにした。

UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，カスタムジョブ，およびオペレーションジョブの詳細定義に，自動リトライに関する定義項目を追加した。

判定ジョブの判定条件に，背反条件や範囲条件を追加した。

Windowsイベントログ監視ジョブの詳細定義の［ログ種別］および［イベントの種別］に，Windows Server 2008で追加されたログ種別やイベント種別を追加した。

実行間隔制御ジョブの詳細定義に，起動条件の監視開始直後に起動条件を成立させるかどうかを指定する［開始直後に満了］オプションを追加した。

ネストジョブネットのスケジュール設定で［上位のジョブネットに依存する］をチェックした場合に，定義済みのスケジュールルールが削除される前に確認メッセージを表示する機能を追加した。

次のOSをサポート対象とした。

Windows 8.1

Windows 8

Windows Server 2012

［ジョブネットエディタ］ウィンドウおよび［ジョブネットモニタ］ウィンドウの複数起動を抑止するオプションを追加した。

付録C.4　09-50の変更内容

09-50での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerの変更内容

異なるジョブネット間のユニットの実行順序を制御する方法として，待ち合わせ条件を使用できるようにした。

マクロ変数を指定できる定義項目を拡張した。また，マクロ変数を使用して情報を引き継ぐ，引き継ぎ情報設定ジョブを追加した。

新規作成またはコピーしたユニットの属性を上位ユニットから継承する機能，およびジョブの実行ユーザーを固定できる機能を追加した。

許可していない実行エージェントでのジョブ実行を防ぐ機能を追加した。

一時変更の操作情報を一覧で確認して，任意の情報を再操作（再反映）できる機能を追加した。

開始時刻が一定間隔のスケジュールルールをまとめて定義できる機能，および複数のスケジュールルールをまとめて削除する機能を追加した。

ジョブ終了のJP1イベントをジョブ稼働情報として利用できるようにするため，出力するJP1イベントの拡張属性（固有情報）に「実行ユーザー名」と「実行時間」を追加した。

JP1/Advanced Shellと連携できるようにした。

次のOSをサポート対象とした。

Linux 6（x86）

Linux 6（x64）

(2)　JP1/AJS3 - Agentの変更内容

次のOSをサポート対象とした。

Linux 6（x86）

Linux 6（x64）

(3)　JP1/AJS3 - Viewの変更内容

［検索］ウィンドウで指定できる検索条件に，［参照カレンダー］，［待ち合わせ対象］，および［登録種別］を追加した。

［ジョブネットエディタ］および［ジョブネットモニタ］ウィンドウで上位階層への移動時に移動前のネストジョブネットを選択状態で表示するオプションを追加した。

付録C.5　09-10の変更内容

09-10での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerの変更内容

ディスクコピーによるミラーリングに対応し，ディザスター・リカバリー運用をできるようにした。

JP1/AJS2 for Mainframe バージョン8と連携できるようにした。

(2)　JP1/AJS3 - Viewの変更内容

［ジョブネットモニタ］ウィンドウに，当日に実行された，または実行予定があるユニットだけを通常表示し，それ以外のユニットおよび関連線を淡い色で表示する機能を追加した。

［検索］ウィンドウでの検索条件に［期間指定］を追加した。また，検索結果をサマリー監視画面で表示させる操作を簡略化した。

［モニタ詳細−［カスタムジョブ名］］ダイアログボックスに任意のプログラムを起動できる［起動］ボタンを追加した。

JP1/AJS3 - Definition Assistant 09-10で追加されたユーザー認証機能によって，JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Definition Assistantを起動する際にJP1ユーザー名の指定が必要になったことに伴い，［ツールの登録］ダイアログボックスの［置換文字列］で選択できる項目として「JP1ユーザー名」を追加した。

付録C.6　09-00の変更内容

09-00での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerの変更内容

JP1/AJS3の標準データベースを組み込みDBに変更した。

組み込みDBに関連する次の機能を変更した。

データベースモデルの大規模・中規模・小規模の容量を変更した

データベース領域およびシステムログの自動増分機能を追加した

システムログ運用を廃止した

組み込みDBを制御するコマンドの機能を改善した

ISAMデータベースは，QUEUEジョブ，サブミットジョブ使用時だけ使用するデータベースとした。

ジョブやジョブネットの実行先を実ホスト名ではなく，エージェントホストの論理的な名称である実行エージェント名で指定できるエージェント管理機能を追加した。

サービス停止時に「キューイング」状態のジョブをサービス再起動（ホットスタート）時に「先行終了待ち」状態に戻したあと，再度サブミットするように変更した。

実行登録中にジョブネット定義を切り替えられるジョブネットリリース機能を追加した。

スケジューラーサービスごとにジョブ実行制御マネージャープロセス（jpqman），イベント・アクション制御マネージャープロセス（jpomanager）を起動するようにした。

スケジューラーログファイルを，スケジューラーサービス単位またはホスト単位に出力できるようにした。

次に示す機能を改善した。

ジョブネットの保存世代数の管理方式

起動条件付きジョブネットの監視世代の成立方式

起動条件の成立による実行世代の滞留方式

ajsshowコマンドのフォーマット指示子の指定で，標準出力ファイル名を出力できるようにした。

［マネージャー環境設定］ダイアログボックスを廃止し，jajs_configコマンドで環境を設定するようにした。

次の環境設定パラメーターを追加した。

FixedHostnameForAgent

NotificationConstantRetry

NotificationRetryInterval

NotificationRetryCount

ClientConnectTimeout

(2)　JP1/AJS3 - Agentの変更内容

［エージェント環境設定］ダイアログボックスを廃止し，jajs_configコマンドで環境を設定するようにした。

メッセージキューシステムとの連携機能をサポート対象外とした。

次の環境設定パラメーターを追加した。

FixedHostnameForAgent

NotificationConstantRetry

NotificationRetryInterval

NotificationRetryCount

ClientConnectTimeout

(3)　JP1/AJS3 - Viewの変更内容

ジョブやジョブネットの実行先を実ホスト名ではなく，エージェントホストの論理的な名称である実行エージェント名で指定できるエージェント管理機能を追加した。

実行登録中にジョブネット定義を切り替えられるジョブネットリリース機能を追加した。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウに機能メニューを追加し，タスク志向で操作できるようにした。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）を追加し，ジョブネットの進捗率などを表示できるようにした。

起動モードを追加し，JP1/AJS3 - Viewを次に示すモードで表示できるようにした。

標準モード

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウに機能メニューを表示するモード

監視モード

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）だけを表示する監視専用のモード

互換モード

バージョン8以前のJP1/AJS3 - Viewと同じ動作をするモード

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）に，詳細情報エリアを追加し，詳細情報を表示できるようにした。

起動条件の詳細定義で，監視世代の多重起動と起動条件成立時の実行世代の滞留について動作を選択できる機能を追加した。

一覧情報を絞り込めるリストフィルター機能を追加した。

一覧情報をCSV形式で記憶できる機能を追加した。

［デイリースケジュール］ウィンドウ，および［マンスリースケジュール］ウィンドウの表示日または表示月をボタンで切り替えられるようにした。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，および［ジョブネットモニタ］ウィンドウにリストエリアを追加し，ジョブネットに定義されているジョブを一覧表示できるようにした。

［検索］ウィンドウを追加し，詳細な検索条件を設定したり，検索結果のユニットを操作したりできるようにした。

ホイールマウスで画面をスクロールできるようにした。

各ウィンドウの一覧形式のエリアで，表示項目の［種別］を分類して表示するか詳細に表示するかを選択する機能を追加した。

［詳細定義］ダイアログボックスで特定の定義項目を変更できないようにする機能を追加した。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのアイコンリストで，使用しないアイコンを表示しない機能を追加した。

Windows 7をサポート対象OSとした（JP1/AJS3 - View 09-00-05以降）。

付録C.7　08-50の変更内容

08-50での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS2 - Managerの変更内容

ジョブを実行所要時間によって終了遅延監視する機能を追加した。

ジョブネットコネクタで異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序を制御できるようにした。

定義内容の事前チェックで，チェック対象のジョブネット配下にユニット間の実行順序不正があった場合，該当するユニット名をチェック結果格納ファイルに出力するようにした。

UNIXジョブ実行時のファイル権限チェックで，ファイルパーミッションのほか，アクセス制御リストやセカンダリーグループの設定を有効にする機能を追加した。

実行ホストのJP1/AJS2サービスが停止してもイベントジョブの実行を継続させる機能を追加した。

ジョブネットの実行登録状態を登録予定情報としてエクスポート／インポートする機能を追加した。

UNIXホストのメッセージキュー（TP1/LiNK，TP1/Message Queue，MQSeries）連携をサポート対象外とした。

Windows Server 2008，Windows Server 2008（IPF）をサポート対象OSとした。

(2)　JP1/AJS2 - Agentの変更内容

UNIXジョブ実行時のファイル権限チェックで，ファイルパーミッションのほか，アクセス制御リストやセカンダリーグループの設定を有効にする機能を追加した。

UNIXホストのメッセージキュー（TP1/LiNK，TP1/Message Queue，MQSeries）連携をサポート対象外とした。

Windows Server 2008，Windows Server 2008（IPF）をサポート対象OSとした。

(3)　JP1/AJS2 - Viewの変更内容

ジョブを実行所要時間によって終了遅延監視する機能を追加した。

ジョブネットコネクタで異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序を制御できるようにした。

［フィルタの設定］ダイアログボックスに，［デイリースケジュール］ウィンドウおよび［マンスリースケジュール］ウィンドウで，保留予定ユニットを「保留中」のユニットとしてフィルタ表示させるオプションを追加した。

付録C.8　08-10の変更内容

08-10での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS2 - Managerの変更内容

ルートジョブネットの実行順序を制御するジョブネットコネクタを追加した。

ジョブネット定義変更など，操作履歴の詳細をスケジューラーログに出力するオプションを追加した。

スケジューラーログからログを抽出するajslogprintコマンドを追加した。

(2)　JP1/AJS2 - Viewの変更内容

ルートジョブネットの実行順序を制御するジョブネットコネクタを定義，操作，監視できるようにした。

任意のジョブまたはジョブネットの先行・後続ユニットを強調表示する機能を追加した。

Windows Vistaをサポート対象OSとした。

付録C.9　08-00の変更内容

08-00での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS2 - Managerの変更内容

インストール・セットアップ時に，環境設定項目の推奨値を設定するようにした。

ファイル監視ジョブで2ギガバイトを超えるファイル（ラージファイル）を監視できるようにした。

JP1/AJS2 - Viewの接続状況をajsstatusコマンドで出力できるようにした。

組み込みDBを制御する次のコマンドを追加した。

ajsembdbaddareaコマンド（組み込みDBのデータベース領域の拡張）

ajsembdbaddlogコマンド（組み込みDBのログ領域の拡張）

ajsembdbcancelコマンド（組み込みDBの操作コマンドの実行中断）

ajsembdboplogコマンド（組み込みDBのログ操作）

ajsembdbreclaimコマンド（組み込みDBのメンテナンス）

ajsembdbrorgコマンド（組み込みDBのデータのアンロード・リロード）

ajsembdbstartコマンド（組み込みDBの開始）

ajsembdbstatusコマンド（組み込みDBの監視）

ajsembdbstopコマンド（組み込みDBの停止）

ajsembdbunsetコマンド（組み込みDBのアンセットアップ）

なお，ajsembdbreclaimコマンドのサポートに合わせて，空きページ解放に掛かる実行時間を改善した。

JP1/AJS2 - Datareplicatorと連携して別ホストへのDBレプリケーションをできるようにした。

JP1/AJS2 - Configurationと連携して構成情報を管理できるようにした。

JP1/IM - Planning Operationと連携してオペレーションジョブを実行できるようにした。

JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS2と連携して稼働状況を分析できるようにした。

jajs_startコマンド，およびjajs_start.clusterコマンドでJP1/AJS2起動時にプロセスの起動状態を確認できるようにした（UNIX限定）。

使用できる言語にUnicode（UTF-8）を追加した（Linux限定）。

Windows 2000，Windows XP Professional，およびWindows Server 2003で提供していた関数を廃止した。

Windows 2000，Windows XP Professional，Windows Server 2003，およびWindows Server 2003（IPF）で提供していた次のコマンドを廃止した。

jsubcmdコマンド

jsubwinコマンド

(2)　JP1/AJS2 - Agentの変更内容

インストール・セットアップ時に，環境設定項目の推奨値を設定するようにした。

ファイル監視ジョブで2ギガバイトを超えるファイル（ラージファイル）を監視できるようにした。

使用できる言語にUnicode（UTF-8）を追加した（Linux限定）。

(3)　JP1/AJS2 - Viewの変更内容

JP1/AJS2 - Configuration Managerと連携できるようにした。

JP1/IM - Planning Operation用のオペレーションジョブを操作できるようにした。

アイコンを変更した。

付録C.10　07-50の変更内容

07-50での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS2 - Managerの変更内容

JP1/AJS2 - Scenario Operation Managerとの連携機能をサポートした。

実行登録時にマクロ変数の引き継ぎ情報を指定できる機能を追加した。

判定ジョブで変数の判定をできるようにした。

起動条件付きジョブネットが異常終了したときの実行抑止機能を追加した。

ユニット定義を開発環境から本番環境に移行したとき，本番環境上で最終チェックとして使用できる定義内容の事前チェック機能を追加した。

イベント・アクション制御マネージャーに未処理のデータが大量に蓄積して遅延が発生した場合に，イベント・アクション制御マネージャーが保持している情報を削除できるjpomanevresetコマンドを追加した。また，問題の発生している起動条件とエージェントを特定する方法として，送信頻度の高いエージェントと起動条件の情報を表示するjpomanevshowコマンドを追加した。

(2)　JP1/AJS2 - Agentの変更内容

ユニット定義を開発環境から本番環境に移行したとき，本番環境上で最終チェックとして使用できる定義内容の事前チェック機能を追加した。

(3)　JP1/AJS2 - Light Editionの変更内容

実行登録時にマクロ変数の引き継ぎ情報を指定できる機能を追加した。

判定ジョブで変数の判定をできるようにした。

起動条件付きジョブネットが異常終了したときの実行抑止機能を追加した。

ユニット定義を開発環境から本番環境に移行したとき，本番環境上で最終チェックとして使用できる定義内容の事前チェック機能を追加した。

イベント・アクション制御マネージャーに未処理のデータが大量に蓄積して遅延が発生した場合に，イベント・アクション制御マネージャーが保持している情報を削除できるjpomanevresetコマンドを追加した。また，問題の発生している起動条件とエージェントを特定する方法として，送信頻度の高いエージェントと起動条件の情報を表示するjpomanevshowコマンドを追加した。

(4)　JP1/AJS2 - Viewの変更内容

JP1/AJS2 - Scenario Operation Managerとの連携機能をサポートした。

実行登録時にマクロ変数の引き継ぎ情報を指定できる機能を追加した。

判定ジョブで変数の判定をできるようにした。

起動条件付きジョブネットが異常終了したときの実行抑止機能を追加した。

［JP1/AJS2 - View］ウィンドウに，［追加］，［日時変更］，［即時実行］，および［変更解除］の操作を実行できるオプションを追加した。

付録C.11　07-11の変更内容

07-11での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS2 - Managerの変更内容

Cm2連携でJP1/Cm2/NNM 07-10と連携できるようにした。

デスクトップヒープ領域の消費を抑える機能を追加した（Windows限定）。

スケジューラーサービスのデータベースへの接続の最大待ち合わせ時間を指定できる機能を追加した。

(2)　JP1/AJS2 - Light Editionの変更内容

Cm2連携でJP1/Cm2/NNM 07-10と連携できるようにした。

デスクトップヒープ領域の消費を抑える機能を追加した。

スケジューラーサービスのデータベースへの接続の最大待ち合わせ時間を指定できる機能を追加した。

(3)　JP1/AJS2 - Viewの追加・変更機能

［貼り付け（拡張）］メニューコマンドを追加し，ユニットと関連線を同時にコピーできるようにした。

複数のユニットから一つのユニットに対して関連線を引けるようにした。

Cm2連携でJP1/Cm2/NNM 07-10と連携できるようにした。

JP1/AJS2 Console ViewからJP1/AJS2 - Viewの［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示するとき，すでに起動されているJP1/AJS2 - Viewがあれば，そのJP1/AJS2 - View上で［ジョブネットモニタ］ウィンドウを起動する機能を追加した。

付録C.12　07-10の変更内容

07-10での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS2 - Managerの変更内容

Linux版JP1/Automatic Job Management System 2 - Managerをサポートした。

統合トレースログだけに出力していたメッセージをsyslogにも出力できるようにした（UNIX限定）。

資料採取ツールで次の機能を追加した。

論理ホスト名を指定できるようにした。

採取できる資料を限定できる機能を追加した。

採取できる資料を追加した。

メッセージの説明を改善した。

障害時に緊急で実行できる緊急実行コマンドを追加した。

受信するファイルのファイルサイズなどに制限を掛けて，一部のジョブの処理でシステム全体に影響が出ないように運用するための機能を追加した。

イベント・ジョブ情報，待機情報ファイルの更新時に同期書き込みを行う機能を追加した。

MQ Series連携時の監視間隔を秒単位で設定する機能を追加した。

Cm2連携でJP1/Cm2/NNM 07-01と連携し，Windows XP上で動作できるようにした。

Cm2連携でJP1/Cm2/NNM 07-01と連携し，Solaris 9上で動作できるようにした。

Cm2連携で，JP1/Cm2/NNM 07-10およびHP NNM 6.41との連携をサポートした。

TCP/IP通信接続エラーのリトライ間隔・回数を変更できるようにした。

ジョブを配信するエージェントホストの決定方式を設定できるようにした。

イベント・アクション制御の詳細プロセスがシグナル終了した場合，すべての詳細プロセスを停止してイベント・アクション制御エージェントプロセスを終了する機能を追加した。

提供する関数の対応するコンパイラーとして，Microsoft(R) Visual C++ .NET Version 2003を追加した。

ajsshowコマンドで終了状態の保留属性を表示できるようにした。

ajsshowコマンドのフォーマット指示子指定で，未来世代数を出力できるようにした。

ajsnameコマンドでユニットIDからユニット完全名を出力する機能を追加した。

(2)　JP1/AJS2 - Agentの変更内容

資料採取ツールで次の機能を追加した。

論理ホスト名を指定できるようにした。

採取できる資料を限定できる機能を追加した。

採取できる資料を追加した。

メッセージの説明を改善した。

MQ Series連携時の監視間隔を秒単位で設定する機能を追加した。

イベント・アクション制御の詳細プロセスがシグナル終了した場合，すべての詳細プロセスを停止してイベント・アクション制御エージェントプロセスを終了する機能を追加した。

イベント・ジョブ情報，待機情報ファイルの更新時に同期書き込みを行う機能を追加した。

統合トレースログだけに出力していたメッセージをsyslogにも出力できるようにした（UNIX限定）。

(3)　JP1/AJS2 - Light Editionの変更内容

統合トレースログだけに出力していたメッセージをsyslogにも出力できるようにした（UNIX限定）。

資料採取ツールで次の機能を追加した。

論理ホスト名を指定できるようにした。

採取できる資料を限定できる機能を追加した。

採取できる資料を追加した。

メッセージの説明を改善した。

受信するファイルのファイルサイズなどに制限を掛けて，一部のジョブの処理でシステム全体に影響が出ないように運用するための機能を追加した。

障害時に緊急で実行できる緊急実行コマンドを追加した。

イベント・ジョブ情報，待機情報ファイルの更新時に同期書き込みを行う機能を追加した。

MQ Series連携時の監視間隔を秒単位で設定する機能を追加した。

Cm2連携でJP1/Cm2/NNM 07-01と連携し，Windows XP上で動作できるようにした。

Cm2連携でJP1/Cm2/NNM 07-01と連携し，Solaris 9上で動作できるようにした。

TCP/IP通信接続エラーのリトライ間隔・回数を変更できるようにした。

イベント・アクション制御の詳細プロセスがシグナル終了した場合，すべての詳細プロセスを停止してイベント・アクション制御エージェントプロセスを終了する機能を追加した。

提供する関数の対応するコンパイラーとして，Microsoft(R) Visual C++ .NET Version 2003を追加した。

ajsshowコマンドで終了状態の保留属性を表示できるようにした。

ajsshowコマンドのフォーマット指示子指定で，未来世代数を出力できるようにした。

ajsnameコマンドでユニットIDからユニット完全名を出力する機能を追加した。

(4)　JP1/AJS2 - Client Toolkitの変更内容

資料採取ツールで次の機能を追加した。

採取できる資料を追加した。

メッセージの説明を改善した。

(5)　JP1/AJS2 - Viewの追加・変更機能

資料採取ツールで次の機能を追加した。

論理ホスト名を指定できるようにした。

採取できる資料を限定できる機能を追加した。

採取できる資料を追加した。

メッセージの説明を改善した。

標準カスタムジョブに，Cosminexus Managerと連携するジョブ（クラス名：COSMNGSV，COSMNGAP）を追加した。

JP1/AJS2 - Viewのログファイルの上限値を拡張した。

JP1/AJS2 Console Viewのログファイルの上限値を拡張した。

JP1/AJS2 - Viewで，繰り返し出力していたログ情報をまとめて出力するようにした。

JP1/AJS2 Console Viewで，繰り返し出力していたログ情報をまとめて出力するようにした。

Windows版のJP1/AJS2 - Viewで［スタート］メニューに［ヘルプ］メニューを追加した。

Cm2連携でJP1/Cm2/NNM 07-01と連携し，Windows XP上で動作できるようにした。

Cm2連携でJP1/Cm2/NNM 07-01と連携し，Solaris 9上で動作できるようにした。

付録C.13　07-00の変更内容

07-00での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS2 - Managerの変更内容

JP1/AJS2を一時的に縮退させ，運用している業務を途切れることなく，ISAMデータベース（スケジューラーデータベースおよびジョブ実行環境データベース）を再編成できる機能をサポートした。

ISAMデータベースを並列に再編成できるようにした。

追加できるスケジューラーサービスの数を，9から20に変更した。

ajsshowなどのコマンド（参照系コマンド）の実行時期や，操作系のコマンドのサービスへの処理要求履歴を，操作ログとしてスケジューラーログに出力するオプションをサポートした。

ジョブネットの保存世代数を，99から999に変更した。

JP1/AJS2のコールドスタート時に，ジョブ実行環境のデータベースを削除して，JP1/AJS2の起動時間が短くなるようにした。

ジョブ実行制御の環境設定で，ユーザープロファイル情報を有効にする機能をサポートした。

ジョブ情報の保存日数を0日にした場合で，ジョブが異常終了しても，保存時間を変更することで対処できるようにした。

JP1/AJS2起動時にジョブ情報削除処理を抑止できるようにした。

イベントジョブを使用する場合，DNS環境（FQDN形式のホスト名）でも運用できるようにした。

引き継ぎ情報中の「"（ダブルクォーテーションマーク）」の有無を意識しないで，イベントジョブの受信情報をマクロ変数として，標準ジョブやアクションジョブのパラメーターに引き継げるようにした。

JP1/Baseで対応した拡張正規表現を，JP1/Baseの設定に合わせて，イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブ，およびWindowsイベントログ監視ジョブで使用できるようにした。

キューレスジョブを実行できる機能をサポートした。

以前のバージョン（06-71）で別製品であったJP1/AJS2 - Consoleを統合した。

JP1/AJS2 - Consoleで業務スコープを階層化できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで監視オブジェクトに対して操作できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで任意の画像を背景として表示できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで監視オブジェクトと業務スコープのアイコンを任意のアイコンに変更できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで保留属性が設定されている監視オブジェクトを色で識別できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで監視オブジェクトの状態を任意のタイミングで更新できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで監視オブジェクトの監視方法に次のモードを追加した。

当日時刻予定優先

全世代時刻予定優先

JP1/AJS2 - Consoleの定義情報を標準出力ファイルに出力するコマンド（ajscmprintコマンド）を追加した。

ジョブネットの実行所要時間に対する終了遅延の監視ができる機能をサポートした。

ajsprintコマンドのフォーマット指示子指定で，ユニットの作成日時を出力できるようにした。

ajsshowコマンドのフォーマット指示子指定で，ユニットに設定されたコメントを出力できるようにした。

ajsshowコマンドのフォーマット指示子指定で，ジョブが異常終了した場合に，異常終了ジョブまたはその後続ユニットから再実行した場合に掛かる実行所要時間の推定値を出力できるようにした。

イベントジョブが，打ち切り時間で終了するときの終了状態を選択できるようにした。

JP1イベント送信ジョブにイベントの到達確認機能をサポートした。

JP1イベント受信監視ジョブに過去のイベントを検索する機能をサポートした。

(2)　JP1/AJS2 - Advanced Managerの変更内容

JP1/AJS2で使用できるデータベース種別として，組み込みDB（HiRDB）をサポートした。

(3)　JP1/AJS2 - Light Editionの変更内容

JP1/AJS2を一時的に縮退させ，運用している業務を途切れることなく，ISAMデータベース（スケジューラーデータベースおよびジョブ実行環境データベース）を再編成できる機能をサポートした。

ISAMデータベースを並列に再編成できるようにした。

追加できるスケジューラーサービスの数を，9から20に変更した。

ajsshowコマンドなどのコマンド（参照系コマンド）の実行時期や，操作系のコマンドのサービスへの処理要求履歴を，操作ログとしてスケジューラーログに出力するオプションをサポートした。

ジョブネットの保存世代数を，99から999に変更した。

JP1/AJS2のコールドスタート時に，ジョブ実行環境のデータベースを削除して，JP1/AJS2の起動時間が短くなるようにした。

ジョブ実行制御の環境設定で，ユーザープロファイル情報を有効にする機能をサポートした。

ジョブ情報の保存日数を0日にした場合で，ジョブが異常終了しても，保存時間を変更することで対処できるようにした。

JP1/AJS2起動時にジョブ情報削除処理を抑止できるようにした。

イベントジョブを使用する場合，DNS環境（FQDN形式のホスト名）でも運用できるようにした。

引き継ぎ情報中の「"（ダブルクォーテーションマーク）」の有無を意識しないで，イベントジョブの受信情報をマクロ変数として，標準ジョブやアクションジョブのパラメーターに引き継げるようにした。

JP1/Baseで対応した拡張正規表現を，JP1/Baseの設定に合わせて，イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブ，およびWindowsイベントログ監視ジョブで使用できるようにした。

以前のバージョン（06-71）で別製品であったJP1/AJS2 - Consoleを統合した。

JP1/AJS2 - Consoleで業務スコープを階層化できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで監視オブジェクトに対して操作できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで任意の画像を背景として表示できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで監視オブジェクトと業務スコープのアイコンを任意のアイコンに変更できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで保留属性が設定されている監視オブジェクトを色で識別できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで監視オブジェクトの状態を任意のタイミングで更新できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで監視オブジェクトの監視方法に次のモードを追加した。

当日時刻予定優先

全世代時刻予定優先

JP1/AJS2 - Consoleの定義情報を標準出力ファイルに出力するコマンド（ajscmprintコマンド）を追加した。

ジョブネットの実行所要時間に対する終了遅延の監視ができる機能をサポートした。

ajsprintコマンドのフォーマット指示子指定で，ユニットの作成日時を出力できるようにした。

ajsshowコマンドのフォーマット指示子指定で，ユニットに設定されたコメントを出力できるようにした。

ajsshowコマンドのフォーマット指示子指定で，ジョブが異常終了した場合に，異常終了ジョブまたはその後続ユニットから再実行した場合に掛かる実行所要時間の推定値を出力できるようにした。

イベントジョブが，打ち切り時間で終了するときの終了状態を選択できるようにした。

JP1イベント送信ジョブにイベントの到達確認機能をサポートした。

JP1イベント受信監視ジョブに過去のイベントを検索する機能をサポートした。

(4)　JP1/AJS2 - Agentの変更内容

引き継ぎ情報中の「"（ダブルクォーテーションマーク）」の有無を意識しないで，イベントジョブの受信情報をマクロ変数として，標準ジョブやアクションジョブのパラメーターに引き継げるようにした。

キューレスジョブを実行できる機能をサポートした。

JP1イベント送信ジョブにイベントの到達確認機能をサポートした。

イベントジョブが，打ち切り時間で終了するときの終了状態を選択できるようにした。

JP1イベント受信監視ジョブに過去のイベントを検索する機能をサポートした。

JP1/AJS2 - Agentの起動時に認証サーバへのアクセスを行わないようにした（07-00-/C以降）。

(5)　JP1/AJS2 - Viewの変更内容

ユーザー共通プロファイルを利用して，JP1/AJS2 - Viewの環境を設定できるようにした。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウと［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアに表示される，ユニット名を任意の位置で改行できるようにした。

ダイアログボックスのデフォルト値を変更できるようにした。

次に示す場所の表示項目（カラム）を選択できるようにした。

［JP1/AJS2 - View］ウィンドウのリストエリア

［デイリースケジュール］ウィンドウの実行結果リスト

［マンスリースケジュール］ウィンドウの実行結果リスト

［JP1/AJS2 - View］ウィンドウで複数のユニットを選択して，編集や操作が行える機能を追加した。

保留属性が設定されているユニットを色で識別できる機能を追加した。

［実行結果詳細］ダイアログボックスのサイズを変更できる機能を追加した。

［JP1/AJS2 - View］ウィンドウと［メインスコープ］ウィンドウ間でJP1/AJS2のユニット定義をJP1/AJS2 - Consoleの監視オブジェクトとして自動作成する機能を追加した。

任意のアイコンイメージを使用できる機能を追加した。

JP1/IM - Viewから［ジョブネットモニタ］ウィンドウを起動した場合に，指定したジョブを直接マップエリアに表示する機能を追加した。

付録D　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

付録D.1　関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

JP1/AJS関連

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 入門（3021-3-101）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド（3021-3-102）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）（3021-3-103）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）（3021-3-104）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1（3021-3-105）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2（3021-3-106）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド（3021-3-107）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング（3021-3-108）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド（3021-3-109）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1（3021-3-110）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド（3021-3-112）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ1（3021-3-113）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ2（3021-3-114）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - Software Development Kit 設計・構築ガイド（3021-3-118）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - Software Development Kit APIリファレンス（3021-3-119）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option（3021-3-120）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - Definition Assistant（3021-3-121）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Operation Assistant（3021-3-122）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - SOA Option Webシステム呼び出し機能編（3021-3-128）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - SOA Option ジョブ・ジョブネット呼び出し機能編（3021-3-129）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 for Enterprise Applications（3021-3-126）

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 - Scenario Operation（3020-3-K42）

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 for 活文PDFstaff Option（3020-3-K44）

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 メインフレーム 運用・操作編（3020-3-K52）

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 メインフレーム リファレンス編（3020-3-K53）

JP1関連

JP1 Version 10 JP1/Base 運用ガイド（3021-3-001）

JP1 Version 10 JP1/Base メッセージ（3021-3-002）

JP1 Version 10 JP1/Base 関数リファレンス（3021-3-003）

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager クイックリファレンス（3021-3-006）

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド（3021-3-007）

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド（3021-3-008）

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド（3021-3-009）

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス（3021-3-010）

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス（3021-3-011）

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager メッセージ（3021-3-012）

JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Planning Operation（3020-3-K13）

JP1 Version 10 JP1/Power Monitor（3021-3-131）

JP1 Version 10 JP1/Script(Windows(R)用)（3021-3-135）

JP1 Version 10 JP1/File Transmission Server/FTP(Windows(R)用)（3021-3-137）

JP1 Version 10 JP1/File Transmission Server/FTP(UNIX(R)用)（3021-3-138）

JP1 Version 10 JP1/Data Highway - Automatic Job Executor（3021-3-144）

JP1 Version 10 JP1/Audit Management - Manager 構築・運用ガイド（3021-3-165）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM　導入・設計ガイド(Windows(R)用)（3020-3-S79）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM　構築ガイド(Windows(R)用)（3020-3-S80）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM　運用ガイド1(Windows(R)用)（3020-3-S81）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM　運用ガイド2(Windows(R)用)（3020-3-S82）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM Automatic Installation Toolガイド(Windows(R)用)（3020-3-S83）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM Administrator Kit（3020-3-S84）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM Client(UNIX(R)用)（3020-3-S85）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM APIリファレンス(UNIX(R)用)（3020-3-S86）

JP1 Version 8 JP1/NETM/DM SubManager(UNIX(R)用)（3020-3-L42）

JP1 Version 6 JP1/NETM/DM Manager（3000-3-841）

JP1 Version 10 JP1/Performance Management 設計・構築ガイド（3021-3-041）

JP1 Version 10 JP1/Performance Management 運用ガイド（3021-3-042）

JP1 Version 10 JP1/Performance Management リファレンス（3021-3-043）

JP1 Version 10 JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS3（3021-3-063）

JP1 Version 10 JP1/Advanced Shell（3021-3-133）

JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド（3020-3-L01）

JP1 Version 8 JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent（3020-3-L04）

JP1 Version 7i JP1/NQSEXEC システム管理者ガイド（3020-3-F30）

JP1 Version 7i JP1/NQSEXEC ユーザーズガイド（3020-3-F31）

VOS3 オープンジョブウェイ支援 JP1/Open Job Entry（6190-3-365）

VOS1/FS オープンジョブウェイ支援 for VOS1（6150-3-377）

VOSK/FS オープンジョブウェイ支援 for VOSK（650-3-416）

MVS オープンジョブウェイ支援 JP1/Open Job Entry（9000-3-365）

OSIV/MSP オープンジョブウェイ支援 JP1/Open Job Entry（9000-3-366）

JP1 Version 6 JP1/Open Job Entry for Midrange Computer（9000-3-367）

付録D.2　このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，日立製品およびその他の製品の名称を省略して表記しています。このマニュアルでの表記と製品の正式名称を，次の表に示します。

このマニュアルでの表記

正式名称

JP1/AJS3

JP1/AJS3 - Manager

JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager

JP1/AJS3 - Agent

JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent

JP1/AJS3 - View

JP1/Automatic Job Management System 3 - View

JP1/AJS2

JP1/AJS2 - Manager

JP1/Automatic Job Management System 2 - Manager

JP1/AJS2 - Agent

JP1/Automatic Job Management System 2 - Agent

JP1/AJS2 - View

JP1/Automatic Job Management System 2 - View

JP1/AJS2 - Advanced Manager

JP1/Automatic Job Management System 2 - Advanced Manager※1

JP1/AJS2 - Light Edition

JP1/Automatic Job Management System 2 - Light Edition※1

JP1/AJS2 - Client Toolkit

JP1/Automatic Job Management System 2 - Client Toolkit※1

JP1/AJS2 - Scenario Operation

JP1/AJS2 - Scenario Operation Manager

JP1/Automatic Job Management System 2 - Scenario Operation Manager

JP1/AJS2 - Scenario Operation View

JP1/Automatic Job Management System 2 - Scenario Operation View

JP1/AJS2 for Mainframe

JP1/AJS2 - Manager for Mainframe

JP1/Automatic Job Management System 2 - Manager for Mainframe

JP1/AJS2 - Agent for Mainframe

JP1/Automatic Job Management System 2 - Agent for Mainframe

JP1/AJS2 - View for Mainframe

JP1/Automatic Job Management System 2 - View for Mainframe

JP1/AJS2 for 活文PDFstaff

JP1/Automatic Job Management System 2 for 活文PDFstaff Option

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/Automatic Job Management System 3 - Definition Assistant

JP1/AJS3 for Enterprise Applications

JP1/Automatic Job Management System 3 for Enterprise Applications

JP1/AJS3 - Print Option

JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option

JP1/AJS3 - SOA Option

JP1/AJS3 - SOA Option

JP1/Automatic Job Management System 3 - SOA Option

JP1/AJS3 - View for SOA Option

JP1/Automatic Job Management System 3 - View for SOA Option※2

JP1/AJS3 - Software Development Kit

JP1/Automatic Job Management System 3 - Software Development Kit

JP1/AJS3 - User Job Operation

JP1/Automatic Job Management System 3 - User Job Operation

JP1/AJS3 - Web Operation Assistant

JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Operation Assistant

JP1/DH - AJE

JP1/Data Highway - Automatic Job Executor

JP1/DH - Server

JP1/Data Highway - Server

JP1/FTP

JP1/File Transmission Server/FTP

JP1/IM

JP1/IM - Manager

JP1/Integrated Management - Manager

JP1/IM - View

JP1/Integrated Management - View

JP1/Integrated Manager - View※1

JP1/IM - Central Console

JP1/Integrated Manager - Central Console※1

JP1/IM - Central Scope

JP1/Integrated Manager - Central Scope※1

JP1/IM - Planning Operation

JP1/Integrated Management - Planning Operation

JP1/OJE

JP1/Open Job Entry

JP1/OJE for Midrange Computer

JP1/Open Job Entry for Midrange Computer

JP1/OJE for VOS3

VOS3 JP1/Open Job Entry

JP1/SES

JP1/System Event Service

NNM

JP1/Cm2/NNM

JP1/Cm2/Network Node Manager バージョン8以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition 250 バージョン8以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition Enterprise バージョン8以前

HP NNM

HP Network Node Manager Software バージョン7.5以前

HP Network Node Manager Software Starter Edition バージョン7.5以前

AIX

AIX 5L 5.3

AIX V6.1

AIX V7.1

HP-UX

HP-UX（IPF）

HP-UX 11i V2 (IPF)

HP-UX 11i V3 (IPF)

Linux

Linux 6.1（x86）

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6.1 (32-bit x86)

Linux 6.1（x64）

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6.1 (64-bit x86_64)

Linux 5.1（x86）

Red Hat Enterprise Linux(R) 5.1 (x86)

Linux 5.1（AMD/Intel 64）

Red Hat Enterprise Linux(R) 5.1 (AMD/Intel 64)

SAP BW

SAP Business Information Warehouse

SAP R/3

SAP R/3(R)

Solaris

Solaris 10(SPARC)

Solaris 11(SPARC)

注※1

バージョン7の製品です。

注※2

JP1/AJS3 - SOA Optionに含まれるコンポーネントです。JP1/AJS3 - Viewと連携して動作します。

JP1/AJS3およびJP1/AJS2を総称してJP1/AJSと表記することがあります。

HP-UX，Solaris，AIX，およびLinuxを総称してUNIXと表記することがあります。

付録D.3　このマニュアルで使用する英略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

英略語

正式名称

ACL

Access Control List

DB

Database

DBMS

Database Management System

DNS

Domain Name System

EUC

Extended UNIX Code

FQDN

Fully Qualified Domain Name

FTP

File Transfer Protocol

GUI

Graphical User Interface

IME

Input Method Editor

IPF

Itanium(R) Processor Family

ISAM

Indexed Sequential Access Method

JIS

Japanese Industrial Standard code

LAN

Local Area Network

MAPI

Messaging Application Programming Interface

MIB

Management Information Base

MIME

Multipurpose Internet Mail Extensions

NAT

Network Address Translator

NFS

Network File System

NIC

Network Interface Card

PDF

Portable Document Format

RDB

Relational Database

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol

SNMP

Simple Network Management Protocol

SUP

Service Using Program

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

UAC

User Account Control

UNC

Universal Naming Convention

WAN

Wide Area Network

WOW64

Windows On Windows 64

WSDL

Web Services Description Language

付録D.4　マニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用する記号を次の表に示します。

記号

意味

［　］

メニュー項目，ダイアログボックス，ボタンなどを示します。

（例）

［ファイル］−［新規作成］を選択する。

上記の例では，メニューバーの［ファイル］を選んで，ドロップダウンリストの［新規作成］を選択することを示します。

付録D.5　コマンドの文法に使用する記号

コマンド，およびパラメーターの説明で使用する記号を次の表に示します。

記号

意味と例

|

（ストローク）

複数の項目に対して項目間の区切りを示し，「または」の意味を示します。

（例）

「A|B|C」は，「A，B，またはC」を示します。

{　}

（波括弧）

この記号で囲まれている複数の項目の中から，一組の項目を必ず選択します。項目と項目の区切りは「|」で示します。

（例）

「{A|B|C}」は，「A，B，またはCのどれかを必ず指定する」ことを示します。

[　]

（角括弧）

この記号で囲まれている項目は，任意に指定できます（省略できます）。

（例）

「[A]」は，「必要に応じてAを指定する」ことを示します（必要でない場合は，Aを省略できます）。

「[B|C]」は，「必要に応じてB，またはCを指定する」ことを示します（必要でない場合は，BおよびCを省略できます）。

...

（点線）

この記号の直前に示された項目を繰り返して複数指定できます。

なお，項目を複数指定する場合は，項目の区切りに1バイトの空白文字（半角スペース）を使用します。

（例）

「A B...」は，「Aのあとに，Bを複数指定できる」ことを示します。

_

（下線）

括弧で囲まれているすべての項目を省略したときに，システムが採用する値を示します。

（例）

「[A|B]」は，「AおよびBを指定しなかった場合，システムはAを採用する」ことを示します。

((　))

（二重括弧）

指定できる値の範囲を示します。

付録D.6　数式で使用する記号

このマニュアルの数式中で使用する記号を，次の表に示します。

記号

意味

＊

乗算記号を示します。

/

除算記号を示します。

↑　　↑

計算結果の値を小数点以下で切り上げることを示します。

（例）

↑34 / 3 ↑の計算結果は12となります。

MAX

計算結果のうち，最も大きい値を選ぶことを示しています。

（例）

MAX(3＊6，4+7)の計算結果は，18となります。

付録D.7　図中で使用する記号

このマニュアルの図中で使用する記号を次の図に示します。

付録D.8　Windows版JP1/AJS3のデフォルトのインストール先フォルダ

Windows版JP1/AJS3のデフォルトのインストール先フォルダは，次のとおりです。

JP1/AJS3 - Managerのデフォルトのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files※¥HITACHI¥JP1AJS2

および

システムドライブ¥Program Files※¥HITACHI¥JP1AJS2CM

JP1/AJS3 - Agentのデフォルトのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files※¥HITACHI¥JP1AJS2

JP1/AJS3 - Viewのデフォルトのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files※¥HITACHI¥JP1AJS2V

注※

64ビット版のWindowsの場合は，「Program Files」を「Program Files (x86)」と読み替えてください。

付録D.9　Windowsの［スタート］メニューについて

Windows Server 2012以降を使用している場合，［スタート］メニューから実行する操作は，次のように実行してください。

Windows 8またはWindows Server 2012（Windows Server 2012 R2を除く）を使用している場合

［スタート］画面を右クリックして，［すべてのアプリ］を開いて実行してください。

Windows 8.1またはWindows Server 2012 R2を使用している場合

下矢印のアイコンをクリックして，アプリの一覧を開いて実行してください。

付録D.10　このマニュアルで使用する「Administrators権限」について

このマニュアルで表記している「Administrators権限」とは，ローカルPCに対してAdministrators権限を持つユーザーを指します。ローカルPCに対してAdministrators権限を持つユーザーであれば，ローカルユーザー，ドメインユーザー，およびActiveDirectory環境で動作に違いはありません。

付録D.11　オンラインマニュアルについて

JP1/AJS3 - Viewでは，Webブラウザーで参照できるHTMLマニュアルを提供しています。HTMLマニュアルの内容は，マニュアル「JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド」と同じです。

JP1/AJS3 - Viewでは，［ヘルプ］−［目次］を選択すると目次が表示されます。また，［F1］キーを押して目次を表示することもできます。ただし，拡張子htmのファイルにWebブラウザーが関連づけられていない場合，HTMLマニュアルが正しく表示されません。その場合は，htmファイルとWebブラウザーを関連づけてください。

注意事項

スタートメニューからオンラインマニュアルを表示させると，OSの設定によってはすでに表示されているブラウザーの画面上にHTMLマニュアルが表示されることがあります。

付録D.12　このマニュアルで使用するフォルダ名またはディレクトリ名

このマニュアルでは，Windowsのフォルダ名とUNIXのディレクトリ名とが同じ場合，原則として，フォルダ名と表記しています。

付録D.13　JP1/AJS3で使用できる正規表現について

ダイアログボックスやコマンドでの定義で，正規表現が使用できる項目があります。Windowsでの正規表現については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。UNIXでの正規表現については，UNIXのドキュメントを参照してください。

Windowsのホスト上でイベントジョブを実行する場合，JP1/Baseの設定によって使用できる正規表現が異なります。使用できる正規表現の設定方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の，使用する正規表現の拡張に関する説明を参照してください。

なお，正規表現で，すべての文字に一致する「.*」を多数使用すると，検索に時間が掛かることがあります。長いメッセージなどに対しては，必要な個所に対してだけ「.*」を使用するようにしてください。また，UNIXでは，空白以外の文字に一致させたい場合など，「.*」の代わりに「[^ ]*（空白以外の文字の繰り返し）」を使用すると，検索時間を短縮できます。

付録D.14　JIS 2004（JIS X 0213:2004）で追加された第3水準，第4水準漢字について

JP1/AJS3では，JIS 2004で追加された第3水準漢字，第4水準漢字を使用できません。これらの文字を使用した場合，正常に動作しないおそれがあります。

付録D.15　NNM連携について

JP1/AJS3では，次の製品との連携をサポートしています。

HP Network Node Manager Software バージョン6以前

HP Network Node Manager Starter Edition Software バージョン7.5以前

JP1/Cm2/Network Node Manager バージョン7以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition 250 バージョン8以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition Enterprise バージョン8以前

このマニュアルでは，これらの製品を「NNM」と表記します。

なお，次の製品との連携はサポートしていませんので，ご注意ください。

HP Network Node Manager i Software v8.10

JP1/Cm2/Network Node Manager i 09-00以降

付録D.16　KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

付録E　用語解説

（英字）

AJS3ユニット監視オブジェクト

JP1/AJS3のルートジョブネットの状態を監視するためのオブジェクトです。

このオブジェクトで監視内容を定義し，監視モードに切り替えることでJP1/AJS3のルートジョブネットを監視できるようになります。

AJSPATH

JP1/AJS3で使用するパスを定義するための環境変数です。環境変数を指定しておくと，コマンドでジョブネット名を指定するときに完全パス名の指定が不要になります。

AJS管理者

JP1/AJS3に対してスーパーユーザー権限と同等の操作権限を持つユーザーです。AJS管理者は，JP1管理者グループに属するJP1/Base管理者から一つのユーザーを選んで設定します。AJS管理者を設定することで，JP1/AJS3の環境設定やサービスの起動・停止など，JP1/AJS3のシステム管理・運用操作を一般のOSユーザーができるようになります。

HITSENSER Data Mart Server

データマート（データウェアハウスのデータから目的に合わせて必要なデータを抽出した，利用目的ごとのデータベース）の作成，変更，および運用の自動化をプログラミングなしで実現するソフトウェアです。HITSENSER Data Mart Serverで定義した運用情報をJP1/AJS3のジョブネットに登録することで，データマートをスケジュールに従って運用できます。

HP NNM

ネットワークの構成，性能，および障害を管理する，ヒューレット・パッカード社の統合ネットワーク管理プログラムの総称です。

ISAMデータベース

QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境を管理するデータベースです。ISAM（Indexed Sequential Access Method）方式でデータに索引を付けて管理します。JP1/Baseに標準で添付されています。

JP1/AJS2 for Mainframe

JP1/AJS3と連携して，メインフレームのジョブスケジューラーが管理する大規模なジョブネットを実行するためのプログラムです。メインフレームのジョブスケジューラーが管理するジョブネットとJP1/AJS3が管理するジョブネットの定義，監視，操作方法の統一と一元管理ができます。

JP1/AJS2 for 活文PDFstaff

活文PDFstaffと連携し，PDF変換をするプログラムです。作成するPDFファイルには，パスワード，印刷禁止/許可などの操作制限，ヘッダ・フッタ，透かし文字などのセキュリティ情報を設定できます。

JP1/AJS3 - Definition Assistant

Excelのテンプレートで編集した大量のJP1/AJS3の定義情報をマネージャーホストに登録したり，マネージャーホストに登録されているJP1/AJS3の定義情報をExcelのテンプレートに取得したりするプログラムです。JP1/AJS3 - Definition Assistantで提供されているExcelのテンプレートを，定義情報管理テンプレートといいます。一覧表形式の定義情報管理テンプレートでは，オートフィルやオートフィルターなどのExcelの機能を使って，効率良く定義情報の入力や編集ができます。

JP1/AJS3 - Print Option

JP1/AJS3のジョブネットやスケジュールの情報を，ジョブネット定義情報，実行予実績確認表，実行結果確認表などの帳票レイアウトの形式で表示したり，印刷したりするためのプログラムです。また，JP1/AJS3のジョブネットやスケジュールの情報をCSV形式で出力できます。

JP1/AJS3 - SOA Option

WebサービスシステムとJP1/AJS3システムを仲介し，JP1/AJS3でWebサービスを一連の業務として実行させるためのプログラムです。

Webアプリケーションサーバ上のWebサービスをJP1/AJS3のジョブとして実行できます。

JP1/AJS3 - Software Development Kit

JP1/AJS3を操作するためのAPIを，Java言語で実装したクラスライブラリとして提供するプログラムです。JP1/AJS3 - Software Development Kitが提供するAPIを利用することで，JP1/AJS3を操作するアプリケーションを独自に開発できます。

JP1/AJS3 - Web Operation Assistant

複数のマネージャーホスト上で実行されているユニットの状態や結果を，Webブラウザー上に一覧表示するプログラムです。操作したいジョブやジョブネットをWebブラウザー上で選択して再実行などの操作をしたり，［ジョブネットモニタ］ウィンドウを起動して状態や結果を確認したりできます。

JP1/AJS3 Console Agent

JP1/AJS3 Console Agentは，JP1/AJS3 Console Managerで指示された自ホストの監視対象（ルートジョブネット）の状態を定期的に監視するコンポーネントです。監視対象の状態に変更があれば，JP1/AJS3 Console Managerに通知します。

JP1/AJS3 Console Manager

JP1/AJS3 Console Managerは，JP1/AJS3 Console Viewで定義された監視対象の定義情報を保存したり，JP1/AJS3 Console Agentに指示して，監視対象の状態を取得したりするコンポーネントです。

JP1/AJS3 Console View

GUIで監視対象を定義するコンポーネントです。定義した情報は，JP1/AJS3 Console Managerに保存されます。また，JP1/AJS3 Console AgentからJP1/AJS3 Console Managerに通知された監視対象の状態を表示して監視します。JP1/AJS3 Console Managerにログインして使用します。

JP1/AJS3 for Enterprise Applications

R/3以外のシステムからR/3システムのジョブを制御するプログラムです。R/3ジョブの投入，削除，および監視ができます。

JP1/AJS3のジョブネット定義時にJP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのカスタムジョブをジョブネットに登録すると，JP1/AJS3からR/3ジョブを自動実行できます。

なお，JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsは，JP1/Application Manager for R/3を名称変更したものです。

JP1/Base

イベントサービス機能を提供するプログラムです。サービスの起動順序を制御したり，JP1イベントを送受信したりできます。また，JP1/Baseは，JP1/IM，JP1/AJS3，およびJP1/Power Monitorの前提プログラムです。JP1/IM，およびJP1/AJS3を使ったシステムを導入する場合，JP1ユーザーの操作を制限する機能を提供します。

JP1/Cm2

ネットワークの構成，性能，および障害を管理するための統合ネットワーク管理プログラムの総称です。

JP1/DH - AJE

JP1/DH - Serverとのデータ送受信を自動化するためのプログラムです。

JP1/FTP

業務と連携したファイル送受信，ファイルのスケジュール伝送，ファイル受信後のプログラムの自動起動など，ファイル伝送業務を効率的に運用するためのプログラムです。また，ファイル伝送状態を監視できるため，ファイル伝送業務の信頼性を向上できます。

JP1/IM

分散システムを集中的に監視するためのプログラムです。分散システム内での業務の実行状況や障害などの情報を表すJP1イベントを，JP1/IM - Viewの画面を通じて監視できます。

JP1/NETM/DM

ソフトウェアの配布およびクライアントの管理を，ネットワークを利用し一括して行うシステムの総称です。

JP1/NETM/DMのコマンドインターフェースを使用してJP1/AJS3と連携すると，ソフトウェアの配布などを自動化できます。

JP1/NQSEXEC

定型的なバッチ処理を分散システム上で実行し，バッチジョブを効率良く運用するためのプログラムです。

JP1/OJE for Midrange Computer

WindowsホストやUNIXホストからAS/400にバッチジョブを投入したり，AS/400からWindowsホストやUNIXホストにバッチジョブを投入したりするためのプログラムです。

JP1/OJE for VOS1

JP1/AJS3と連携して，WindowsおよびUNIXと，メインフレーム（VOS1）間のバッチジョブを実行したり監視したりするプログラムです。

JP1/OJE for VOS3

JP1/AJS3と連携して，WindowsおよびUNIXと，メインフレーム（VOS3）間のバッチジョブを実行したり監視したりするプログラムです。

JP1/OJE for VOSK

JP1/AJS3と連携して，WindowsおよびUNIXと，メインフレーム（VOSK）間のバッチジョブを実行したり監視したりするプログラムです。

JP1/Power Monitor

ホストを自動的に起動・終了するプログラムです。スケジュールを設定してホストを起動・終了したり，離れた場所にあるホストを起動・終了したりできます。

JP1/Script

Windows上でジョブを制御するスクリプト（バッチファイル）を作成して実行するためのプログラムです。JP1/AJS3と連携すると，ジョブを自動運転できます。

JP1イベント

システム内で何らかの事象が発生した際に，その事象の発生を通知する情報です。JP1イベントは，JP1/Baseを経由して，他システムなどに通知されます。

JP1権限レベル

JP1/AJS3で定義した業務やイベントなどの管理対象（資源）に対して，JP1ユーザーがどのような操作をできるかを表した名称です。JP1/Baseで定義します。

JP1資源グループ

JP1/AJS3の各ユニットに対するJP1ユーザーのアクセスを制御するために，ユニットに設定する名称です。

JP1ユーザー

JP1/AJS3またはJP1/IMを使用するときのユーザー名です。JP1ユーザーとして認証サーバに登録すると，管理対象（資源）へのアクセスが制御されます。

MAPI（Messaging Application Programming Interface）

Windows用の標準的なメッセージングAPIです。

MIME（Multipurpose Internet Mail Extensions）

SMTPの拡張機能で，ASCIIデータ以外のデータを送受信する場合に使います。

メールシステム間でのデータ送受信の方法や，メールを転送するために交換する制御メッセージのフォーマットなどを定めています。

MQSeries

IBM社の製品で，メッセージキューを使って，同一のプラットフォームまたは異なるプラットフォーム間でメッセージをやり取りするためのプログラムです。

MQ文字列

TP1/Message QueueおよびMQSeriesで定義されている文字列です。

MQ文字列には次の文字が指定できます。

A〜Z，a〜z（英文字）

0〜9（アラビア数字）

.（ピリオド）

/（スラント）

_（アンダーバー）

%（パーセント）

MSMQ

Microsoft Message Queue Serverの略で，Windows上でメッセージキューイング機能を実現するソフトウェアです。

SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）

UNIXのネットワークで一般的に使われているプロトコルです。このプロトコルは，TCP/IP上で異なるシステム間でのASCIIデータの転送を実現するための規約です。

SUP

TP1/LiNKまたはTP1/Server Baseのクライアントとなるプログラムのことです。JP1/AJS2では，SUPを使用してメッセージキュー連携機能を実現しています。メッセージキュー連携機能を使用するときは，TP1/LiNKまたはTP1/Server BaseのSUPにJP1/AJS2のユーザーサーバを設定しておきます。

TP1/LiNK

オープンシステムでトランザクション処理，およびサーバの処理分散化を実現するソフトウェアです。JP1/AJS2では，これらの機能のうちトランザクション処理を使用しています。

TP1/Message Queue

TP1/LiNKまたはTP1/Server Baseと連携して，メッセージキューイング機能を実現するソフトウェアです。OpenTP1システムに組み込み，異なるアプリケーション同士でプログラム間通信ができます。TP1/Message Queueは一連のメッセージキューイング機能のプログラム間でメッセージ送受信が簡単にできます。また，TP1/Message Queueは，OpenTP1システムのメッセージキューマネージャーの役割を持ち，メッセージキューの管理およびメッセージの送受信をします。

TP1/Server Base

オープンシステムでトランザクション処理，およびサーバの処理分散化を実現するソフトウェアです。JP1/AJS2では，これらの機能のうちトランザクション処理を使用しています。

Windows Messaging機能

電子メールを送受信するためのインターフェースを提供する機能です。Windows Messagingを使うと，オンラインサービスから受け取ったデータなど，さまざまな種類の情報を管理，アクセス，および共有できます。

（ア行）

アクションジョブ

メールやメッセージキューを送信したり，JP1/IMやJP1/Cm2/NNMまたはHP NNMに状態を知らせるイベントを送信したりするジョブです。

異常終了

ジョブネットの異常終了とは，ジョブネットに定義した処理の一部が正しく実行されないで，その時点でジョブネットを終了することです。障害が発生した部分からあとに定義されている処理は実行されないで，ジョブネットは中断されます。

ジョブの異常終了は，ジョブが正しく実行されないで，処理を途中で中断することです。

組み込みDBシステムの異常終了は，組み込みDBシステムに対して何らかの障害が発生した場合に，組み込みDBシステム停止操作が実行されていないのに，稼働状態だった組み込みDBシステムが停止状態または再起動中断状態に遷移することです。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　付録D 組み込みDBの動作に関する知識」を参照してください。

異常終了しきい値

ジョブが正常終了したか異常終了したかを，ジョブの終了コードで判断するための値です。

イベント

メールの受信やファイルの更新など，システム内で起こる特定の事象のことで，ジョブやジョブネットなどの実行契機となります。イベントの発生は，イベントジョブを使って監視します。

イベントジョブ

システム内の特定の事象の発生を監視するジョブです。イベントジョブを開始すると，ファイルの更新やメッセージの受信などを監視し始めます。

打ち切り時間

ジョブを実行したとき，ジョブからの応答がなかったり終了しなかったりした場合に，ジョブを強制的に打ち切るまでの時間です。

運用日

ジョブネットを実行する日です。

エージェントホスト

エージェントホストとは，マネージャーホストから依頼されたジョブを実行するホストです。このホストには，JP1/AJS3 - Agentをインストールします。なお，JP1/AJS3 - ManagerもJP1/AJS3 - Agentの機能を持っているため，エージェントホストにJP1/AJS3 - Managerをインストールすることもできます。

エージェントホストは，マネージャーホストからジョブの依頼を受け，ジョブを実行します。ジョブの実行が終わると，エージェントホストは実行ファイルの実行結果（戻り値）を受け取り，ジョブの実行結果をマネージャーホストに転送します。

（カ行）

確定実行登録

スケジュール定義に基づいてあらかじめ実行日時を算出しておき，その日時に従ってジョブネットを起動し，処理を開始する場合の実行登録方法です。

確定スケジュール

確定実行登録時に決められた，絶対日時で確定しているスケジュールのことです。

カスタムジョブ

ある特定の機能を持つジョブを実行するように，あらかじめ定義されたジョブです。ファイル転送やメインフレームへのジョブ依頼など，標準カスタムジョブとして提供しているもののほかに，業務の中でよく使うジョブをカスタムジョブとして登録しておくこともできます。カスタムジョブとして登録する場合，専用のアイコンの形，絵，またはジョブ情報入力のためのダイアログボックスが作成できます。

なお，カスタムジョブを使用する場合は，そのジョブに必要なプログラムをインストールしておく必要があります。

仮想マシン

物理的なホスト内に構築される，OSが動作する仮想的なコンピュータシステム（ホスト）のことです。1台の物理ホスト上で複数の仮想マシンを動作させることができます。これによって，複数の作業を同時に処理したり，異なるOSを同時に起動したりできます。

また，セットアップ済みの仮想マシンを複製することで，同一環境を持つホストを簡単に増やすことができます。

カレンダー情報

業務の運用日と休業日についての情報です。ジョブグループごとに定義できます。この情報によって，ジョブグループ中のジョブネットを実行する日と実行しない日が決定します。ただし，休業日振り替え実行が定義されている場合は，休業日でもジョブネットを実行します。

また，運用日に合わせて，基準日と月区分，基準時刻も設定できます。

環境設定パラメーター

JP1/AJS3の運用に必要な各種情報を設定するためのパラメーターで，環境設定ファイルの中に記述します。例えば，JP1/AJS3のユニット情報を格納するディレクトリを指定したり，syslogメッセージの出力の要否を指定したりします。

環境設定ファイル

スケジューラーサービスの環境やジョブの実行環境など，JP1/AJS3の運用に必要な情報を設定するファイルです。

起算スケジュール

実行開始日時，処理サイクル，および休業日の振り替えに従って決められた次回実行予定日を起点日として扱い，新たに次回実行予定日を算出したい場合に定義するスケジュールのことです。

起算猶予日数

起算後の次回実行予定日が休業日の場合に，実行予定日を探す期間を日数で定義したもののことです。

基準時刻

JP1/AJS3を運用するときの，日付の境となる時刻です。

例えば，基準時刻を「8時」と設定すると，7時59分までは前日扱いとなります。

基準日

カレンダー情報で，月の開始日として指定した日のことです。

起動条件

特定の事象を契機としてジョブネットを実行させる場合に，どのような条件が成立したときにジョブネットを実行させるか定義したもののことです。

起動条件付きジョブネット

起動条件（.CONDITION）が設定されているジョブネットのことです。

キュー

実行登録されたジョブを一時的にためておくところです。ジョブは，登録された順番でキューに並び，そのキューに接続されているエージェントに対して順次転送され，実行されます。

大量のジョブが同時に実行されシステムの性能が低下しないよう，キューは，エージェントで同時に実行するジョブの数を制御します。

キューイングジョブ

キューへジョブを直接登録して実行依頼する形態のジョブです。

休業日

ジョブネットを実行しない日です。ただし，休業日振り替え実行が定義されている場合はジョブネットを実行します。

キューレスジョブ

キューを使わないで，マネージャーから直接エージェントへ送られて実行されるジョブです。ジョブ実行制御でのジョブの管理を省略し，処理を簡略化しているため通常のジョブに比べて処理性能が向上し，一定の時間により多くのジョブを実行できます。ただし，実行エージェントや実行エージェントグループを使用できないなど，ジョブ実行制御の機能については使用できません。

ジョブネットに定義するPCジョブおよびUNIXジョブの実行先サービスに［キューレス］を設定することで，キューレスジョブとして定義できます。

なお，このマニュアルでは特に断り書きがないかぎり，実行先サービスに［標準］を設定したジョブについて説明しているものとします。

キューレスジョブ実行環境

キューレスジョブ実行環境は，JP1/AJS3のマネージャー（スケジューラーサービスとキューレスファイル転送サービス）と，キューレスエージェント（キューレスエージェントサービス）の実行環境で構成されます。キューレスジョブの実行は，キューレスジョブ実行環境の環境設定パラメーターで管理されます。

なお，キューレスジョブ実行環境は，環境設定パラメーターを設定する前にajsqlsetupコマンドでセットアップしておく必要があります。

強制終了

実行中のユニットを強制終了します。

ルートジョブネットを強制終了した場合，実行中のジョブをすべて強制終了し，ジョブネットを中断します。

組み込みDB

JP1/AJS3の標準データベースです。信頼性などが要求されるシステムや，扱う情報量が多い大規模なシステムに適したデータベースです。

組み込みDB管理者（DB管理者）

組み込みDBで，各種権限の付与および取り消しを行う権限を持っているユーザー（DBA権限所持ユーザー）を示します。

組み込みDBの内部で管理されているユーザーです。

組み込みDBサービス

Windows上での組み込みDB使用環境を提供するサービスです。組み込みDBを使用するには，このサービスを開始する必要があります。サービス名称は「JP1/AJS3 Database セットアップ識別子」です。

組み込みDBシステム管理者

組み込みDB運用ディレクトリおよび組み込みDBファイルシステム領域（データ領域，システム領域）の所有者であり，組み込みDBの各コマンドを実行できるユーザーを示します。

OS上で管理されているユーザーです。

組み込みDB操作コマンド

ajsembdbで始まる名称のコマンドの総称です。

クラスタシステム

クラスタシステムとは，複数のサーバシステムを連携して一つのシステムとして運用するシステムで，障害が発生しても業務を継続できるようにすることを目的としています。業務を実行中のサーバ（実行系）で障害が発生すると，待機していた別のサーバ（待機系）が業務の処理を引き継ぎます。実行「系」から待機「系」へ業務を切り替えるので，「系切り替えシステム」とも呼びます。

なお，クラスタシステムという用語には，並列処理による負荷分散機能という意味もありますが，このマニュアルでは，系を切り替えて業務の中断を防ぐ機能のことだけを指します。

計画実行登録

スケジュール定義に基づいてジョブネットを起動し，処理を開始する場合の実行登録方法です。

系切り替えシステム

クラスタシステムを参照してください。

警告終了

ジョブネットに定義した処理の一部が正しく実行されないままジョブネットを終了することです。ジョブネットは中断されないで，最後まで実行されます。

発生した障害が，ジョブネットを中断するほど重大でない場合に，この終了方法にします。

警告終了しきい値

ジョブが警告終了したかを判断するための値です。

件名

メール中のSubject:に記述される文字列です。JP1/AJS3では，件名にASCII文字列以外も設定できますが，接続しているメールシステムによってはASCII文字列以外を扱えない場合もあります。

後続ジョブ

あるジョブ，またはジョブネットの直後に実行するジョブのことです。

後続ジョブネット

あるジョブ，またはジョブネットの直後に実行するジョブネットのことです。

互換用ISAM構成

JP1/AJS3の情報管理にISAMデータベースだけを使用する構成のことです。

Version 8以前のJP1/AJS2からの移行用の構成であり，ディスクやメモリーのなどのリソースを旧バージョンと同程度に抑えることができます。ただし，Version 9以降での新機能については，一部の機能しか使用できません。

（サ行）

サーバリンクジョブ

JP1/AJS3で定義したジョブネットをメインフレームで管理するために，JP1/AJS2 for Mainframeで定義するジョブネットです。サーバリンクジョブネットは，JP1/AJS3のルートジョブネットと関連づけられます。

サスペンド

ルートジョブネット，およびルートジョブネットの下位にあるユニットの実行を抑止することです。

実行登録中のルートジョブネットの下位にある定義を変更するときに，定義処理と実行制御処理のすれ違いなどの誤動作を防止するために，ルートジョブネットをサスペンドする必要があります。ルートジョブネットをサスペンドすることで，実行制御処理と同期を取って定義を変更できます。

サブミット

ジョブの実行を依頼することです。

サブミットジョブ

jpqjobsubコマンドを使用して登録する標準ジョブのことです。

しきい値

ジョブの終了状態を判断するための値です。ジョブには，異常終了しきい値と警告終了しきい値を定義できます。

実行ID

最上位ジョブネットの実行予定の一つに対して一つ割り振られる番号のことです。

実行エージェント

ジョブやジョブネットの実行先となるエージェントホストの論理的な名称です。マネージャーに定義したエージェント情報に従って，ジョブやジョブネットに指定した実行エージェントとエージェントホストの物理ホスト名がマッピングされ，ジョブやジョブネットが実行先のエージェントホストに配信されます。

実行エージェントグループ

実行エージェントをグルーピングして負荷分散を実現させます。グルーピングする実行エージェントに優先順位を付けておくことで，ジョブを配信するエージェントホストを決定し，ジョブを配信します。

実行エージェント制限

管理者が許可しない実行エージェントでのジョブ実行を抑止する機能です。ユニットごとに，ジョブの実行を許可する実行エージェントを設定できます。

実行エージェントプロファイルが有効になっている場合，実行エージェントが許可されているかどうかを，次のタイミングで確認します。

JP1/AJS3 - Viewでのユニット定義時

ajschkdefコマンドでの事前チェック時

ジョブ実行時

自動リトライ

ジョブに定義した実行ファイルが異常終了した場合に，ジョブを自動でリトライする機能です。自動リトライによってジョブを実行することで，一時的なエラーを回復できることがあります。これによって，実行ファイルに一時的なエラーが発生しても業務を継続できます。

従属ジョブ

判定ジョブの判定結果が真のときに実行するジョブのことです。

従属ジョブネット

判定ジョブの判定結果が真のときに実行するジョブネットのことです。

ジョブ

コマンド，シェルスクリプト，Windows実行ファイルなどの集まりです。

ジョブグループ

複数の業務を分類して管理するためのフォルダです。

ジョブ実行環境

ジョブ実行環境は，JP1/AJS3のマネージャーとエージェントから構成されます。

マネージャーのジョブ実行環境では，実行エージェントの定義情報（ジョブの実行多重度，受付配信制限の状態など），ジョブの配信方法，およびジョブの実行結果などを管理します。

エージェントのジョブ実行環境では，主にジョブの実行方法を管理します。

これらのジョブ実行環境は，データベースや環境設定パラメーターを使用して管理します。

QUEUEジョブ，サブミットジョブを使用する場合は，QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境としてISAMのデータベースと環境設定パラメーターを使用します。

なお，キューレスジョブの場合は，キューレスジョブ実行環境で管理します。

ジョブ実行多重度

同時に実行できるジョブの数のことです。

ジョブネット

実行順序を関連づけたジョブの集まりです。ジョブネットを実行すると，ジョブネット中のジョブが実行順序に従って自動的に実行されます。

ジョブネットエディタウィンドウ

ジョブネットを新規に作成したり，作成済みのジョブネットを編集したりするウィンドウのことです。

ジョブネットコネクタ

ルートジョブネットの実行順序を制御するためのユニットです。対象のルートジョブネットと接続関係を持ち，その終了や開始を待ち合わせます。

ジョブネットモニタウィンドウ

ジョブネットやジョブの実行状況や実行の詳細結果を表示したり，ジョブネットやジョブを操作したりするウィンドウです。

ジョブネットワーク要素

「ユニット」を参照してください。

処理サイクル

ジョブネットの実行開始日から，次の実行開始日までの間隔のことです。処理サイクルを定義しておくと，定期的にジョブネットを実行できます。

資料採取ツール

JP1が提供している，トラブルの要因調査のために必要なログ情報などの資料を一括採取するツールです。

トラブルの要因には，JP1/AJS3の問題のほかに，OS，ユーザープログラム，オペレーションミスなどが考えられます。資料採取ツールは，JP1/AJS3のログ以外にも，OSのログなどを同時に採取します。

スケジューラーサービス

ジョブネットを実行するスケジュールを管理し，スケジュールに従って，処理を実行します。スケジューラーサービスは，スケジューラーサービス名と同じ名称のルートジョブグループ配下のユニットを管理します。

スケジューラーサービスは，一つのマネージャーで複数起動できます。スケジューラーサービスを複数起動すると，スケジューラーサービスごとにルートジョブグループを管理できるようになります。例えば，スケジューラーサービスを業務ごとに分けて起動すると，それぞれのスケジューラーサービスが，他スケジューラーサービスの影響を受けることなく，独立して業務（ジョブネットおよびジョブ）を並行実行できます。

スケジュールルール

ジョブネットの実行開始日時や処理サイクルなどの情報です。一つのジョブネットに144個までスケジュールルールを定義できます。

正常終了

ジョブネットの正常終了は，ジョブネットに定義した処理がすべて正しく実行されて，ジョブネットが終了することです。

ジョブの正常終了は，ジョブが正しく実行されて終了することです。

先行ジョブ

あるジョブ，またはジョブネットの直前に実行されるジョブのことです。

先行ジョブネット

あるジョブ，またはジョブネットの直前に実行されるジョブネットのことです。

相関識別子

ユーザーが任意の目的で使用できるメッセージ中の項目です。メッセージ識別子と同じように，メッセージを識別するために使用します。相関識別子は，送信元が設定した文字コードで格納されています。

相互関係

送受信するメッセージを識別するために使用する情報です。相互関係は，送信元が設定した文字コードで受信されます。

即時実行登録

実行登録と同時にジョブネットを起動し，処理を開始する場合の実行登録方法です。

（タ行）

退避ファイル

JP1/AJS3で定義したユニットを格納したファイルです。

退避ボックス

退避ファイルを格納するためのディレクトリまたはフォルダです。

ディザスター・リカバリー

ディザスター・リカバリーとは，大規模災害などによってシステムが停止した場合などの不測の事態に備える措置をいいます。

JP1/AJS3が対応するディザスター・リカバリーでは，JP1/AJS3が使用する共有ディスクに格納されている情報を遠隔地の別拠点に用意したシステムの共有ディスクにコピーしておき，災害発生などによってシステムが停止した場合に，別拠点に用意していたシステムに運用を切り替えて業務を再開することができます。共有ディスク間のコピーには，ハードウェアが持つディスクのコピー・ミラーリング機能を使用します。

デイリースケジュールウィンドウ

1日ごとの実行予定，実行状況，および実行結果を表示するためのウィンドウです。

デフォルトキュー

ジョブを実行するために，エージェントホストと対で作成するキューです。このキューは必ず作成しておく必要があります。

ジョブを実行する際，ジョブのサブミット先や実行先としてエージェントホスト名を指定すると，ジョブはそのエージェントホストのデフォルトキューにサブミットされます。

（ナ行）

ネストジョブネット

ジョブネット中に定義したジョブネットです。

（ハ行）

排他実行リソース

複数のジョブの同時実行を抑止したい場合に，それぞれのジョブで同じリソース名（排他実行リソース名）を指定しておき，同時実行を抑止することです。

判定ジョブ

指定された条件を判定し，判定結果が真であれば，従属ユニットを実行するジョブです。

判定値

ジョブが正常終了したか異常終了したかを判断するための値です。

引き継ぎ情報

実行登録時にマクロ変数に指定した値や，マクロ変数に設定された実際のイベントID，イベント発行年月日など，後続ジョブに引き継ぐ情報（値）です。

引き継ぎ情報名

イベントジョブで受信するイベント情報を示す変数名です。

変数名には，「EVID（イベントID）」，「EVDATE（イベント発行年月日）」などがあります。イベントジョブの定義時に変数名を指定します。

標準構成

JP1/AJS3の情報管理に組み込みDBを使用する構成のことです。

特に断りがないかぎり，マニュアルではこの構成で構築されているものとして説明しています。

なお，QUEUEジョブやサブミットジョブを使用する場合は，一部ISAMデータベースも使用します。

物理ホスト

クラスタシステムを構成する各サーバに固有な環境のことです。物理ホストの環境は，系切り替え時にも他サーバに引き継がれません。

プランニンググループ

複数のルートジョブネットを計画的に切り替えて実行するためのユニットです。プランニンググループの直下に異なる定義内容のルートジョブネットを複数作成し，それぞれに異なったスケジュールを定義することで，指定したスケジュールに従って自動的にジョブネットを切り替えて実行できます。

振り替え

スケジュールに従って決められた次回実行予定日が休業日だった場合に，ほかの日にジョブネットを実行させることです。

振り替え猶予日数

振り替え日が休業日の場合に，振り替え日を探す期間を日数で定義したもののことです。

閉塞状態

障害の発生などによってジョブネットが開始または終了できないで，実行状況や次回実行予定が確認できない状態になっていることです。この場合，実行登録を解除して，登録し直す必要があります。

ホストリンクジョブネット

メインフレームのジョブスケジューラーで管理されているジョブネットをJP1/AJS2で監視するために，JP1/AJS2で定義するジョブネットです。

Version 8以前のJP1/AJS2，または09-10以降のJP1/AJS3で使用できるジョブネットです。09-00のJP1/AJS3では使用できません。

ホストリンクジョブネットは，JP1/AJS2 for Mainframeの「ネットグループ」という管理単位を介して，メインフレームのジョブネットと関連づけられます。

（マ行）

マクロ変数

ジョブ実行時に情報を引き継ぐために使用する変数です。

ユニット定義時に，マクロ変数名と引き継ぎ情報（イベントジョブの場合は引き継ぎ情報名）を指定します。後続ジョブにマクロ変数名を指定すると，ジョブ実行時にマクロ変数を使用できます。

マクロ変数名

「?AJS2xxxxx?」という形式の，マクロ変数の名称です。ユニット定義時にマクロ変数名を指定すると，先行ジョブで設定されたマクロ変数を使用してジョブを実行できます。

待ち合わせ条件

異なるジョブネット間のユニット同士の実行順序を制御するために，ユニットに設定する条件です。待ち合わせ条件を設定したユニットは，待ち合わせ条件で指定したユニットの実行終了を待ち合わせてから，実行を開始します。

待ち合わせ条件付きユニット

待ち合わせ条件を設定したユニットのことです。待ち合わせ対象ユニットの実行終了後に実行を開始します。

待ち合わせ対象ユニット

待ち合わせ条件で指定するユニットのことです。待ち合わせ対象ユニットが実行終了すると，待ち合わせ条件付きユニットが実行を開始します。

マネージャージョブグループ

JP1/AJS3 - Managerから，別のJP1/AJS3 - Managerの業務を監視するためのジョブグループです。

マネージャージョブネット

JP1/AJS3 - Managerから，別のJP1/AJS3 - Managerの業務を監視するためのジョブネットです。

マネージャーホスト

マネージャーホストは，ジョブネットの定義情報やスケジュール情報をデータベースで管理し，ジョブの実行をエージェントホストに依頼して実行させます。マネージャーホストには，JP1/AJS3 - Managerをインストールします。

マネージャーホストでは，定義されたスケジュール情報を基に，ジョブネットの実行予定が作成されます。実行開始時刻になると，マネージャーホストは，ジョブとして定義された実行ファイルを起動して，ジョブ定義情報をエージェントホストに転送し，エージェントホストにジョブを実行させます。実行が終わると，エージェントホストでのジョブの実行結果を受け取り，データベースに反映します。その反映された情報を基に，後続ジョブを実行したり，次回の実行予定を作成したりします。

マンスリースケジュールウィンドウ

1か月ごとの実行予定や実行結果を表示するためのウィンドウです。

メール受信パラメーターファイル

ユーザーが設定したメール受信監視パラメーターを記録したファイルです。拡張子は，「.prm」です。このファイルは，ユーザーがメール受信イベントジョブを定義したときに自動的に作成されます。

メール送信パラメーターファイル

ユーザーが設定したメール送信パラメーターを記録したファイルです。拡張子は，「.prm」です。このファイルは，ユーザーがメール送信アクションジョブを定義したときに自動的に作成されます。

メールフィルターアプリケーション

メールの形式を変換するためのプログラムまたはシェルスクリプトです。

メール連携でRFC822形式以外のメールを使うには，文字コードを変換するためのメールフィルターアプリケーションが必要です。

メッセージキュー

アプリケーションプログラムからのメッセージを登録しておくファイルのことです。メッセージキューマネージャーによって管理されます。メッセージキューには，受信したメッセージを格納する入力キューと，他システムへ送信するメッセージを格納する出力キューがあります。また，入力キューと出力キューは同一キューを使用することもできます。

メッセージキューイング機能

メッセージキューマネージャーの機能で，アプリケーションプログラム間のメッセージ送受信をメッセージキューと呼ばれるキューを使用して処理することです。アプリケーションプログラムは，メッセージキューに対して送信または受信の処理をします。メッセージがメッセージキューに登録されたあとは，メッセージキューマネージャーがメッセージの処理をするためアプリケーションプログラムの負荷が軽くなります。また，相手側プログラムが受信したことを自アプリケーション側で待つ必要がないため，プログラム間の非同期処理を実行できます。

メッセージ識別子

MQSeriesのメッセージ記述子という情報の中の1項目です。メッセージ識別子は，送信元が設定した文字コードで格納されています。メッセージ識別子は，メッセージを特定するためのメッセージIDなどを設定しておくところとして利用されます。

（ヤ行）

ユーザー共通プロファイル

JP1ユーザーが共通に使用できるように，JP1/AJS3 - Viewの環境設定情報を保存したファイルです。管理者は，ユーザー共通プロファイルをJP1/AJS3 - Managerに保存しておき，必要に応じて，JP1ユーザーがこのファイルをダウンロードすることで，JP1/AJS3 - Viewの環境をJP1ユーザー間で共通の設定にできます。

多くのJP1ユーザーに同じ環境でJP1/AJS3 - Viewを使わせたい場合に役に立ちます。

ユニット

JP1/AJS3で自動化する業務を構成する一つ一つの要素（ジョブグループ，ジョブネット，ジョブなど）です。

ユニットID

一つのユニットに対して一つ割り振られる番号です。

ユニット定義パラメーターファイル

ユニット定義パラメーターを格納したテキストファイルです。コマンドでユニットを定義する場合の入力情報になります。

予定情報ファイル

予定情報パラメーターを格納したテキストファイルです。コマンドでジョブネットを確定実行登録する場合の入力情報になります。

（ラ行）

リカバリージョブ

先行するジョブ，またはジョブネットが異常終了したときに実行されるジョブです。

リカバリージョブネット

先行するジョブ，またはジョブネットが異常終了したときに実行されるジョブネットです。

リストファイル

送受信したメールの内容の抜粋をリスト形式で記録したファイルです。

論理ホスト

クラスタシステムでの運用時にJP1の実行環境となる論理上のサーバのことです。障害の発生時には，論理ホスト単位で系が切り替わります。

論理ホストは専用のIPアドレスを持ち，系切り替え時にはそのIPアドレスを引き継いで動作します。そのため，障害で物理的なサーバが切り替わった場合も，クライアントからは同じIPアドレスでアクセスでき，一つのサーバが常に動作しているように見えます。

索引

記号

_04[1]

_04.bat[1]

数字

07-00の変更内容[1]

07-10の変更内容[1]

07-11の変更内容[1]

07-50の変更内容[1]

08-00の変更内容[1]

08-10の変更内容[1]

08-50の変更内容[1]

09-00の変更内容[1]

09-10の変更内容[1]

09-50の変更内容[1]

10-00の変更内容[1]

10-10の変更内容[1]

10-50の変更内容[1]

A

ab（起動条件定義情報）[1]

abr（QUEUEジョブ定義情報）[1]

abr（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

abr（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

ajs[1]

ajs_adapter_setup[1]

AJS_AJSCONF[1]

ajs2collectcore[1]

AJS3ユニット監視オブジェクト[1]

ajsagtadd[1]

ajsagtalt[1]

ajsagtdel[1]

ajsagtprint[1]

ajsagtshow[1]

ajsalter[1]

AJSAUTOJUDGE[1]

ajsbackup[1]

ajsbkudel[1]

ajscainetd_startstop（UNIX限定）[1]

ajscalendar[1]

ajscasetup（Windows限定）[1]

ajscatrsetsz[1]

ajschange[1]

ajschgjob[1]

ajschgnet[1]

ajschgstat[1]

ajschkdef[1]

ajschksetup[1]

ajschkstart[1]

ajschkstop[1]

ajschktrsetsz[1]

ajscminetd_startstop（UNIX限定）[1]

ajscmprint[1]

ajscmsetup（Windows限定）[1]

ajscmtrsetsz[1]

ajscnvdbexport[1]

ajscnvdbimport[1]

ajscon[1]

AJSCONF[1]

AJSCONVERTUTF8[1]

ajscopy[1]

ajscvsetup[1]

ajsdbcond[1]

ajsdefine[1]

ajsdelete[1]

AJSDISPSUBUNITTYPE[1]

ajsembdbaddarea[1]

ajsembdbaddlog[1]

ajsembdbbackup[1]

ajsembdbbuild[1]

ajsembdbcancel[1]

ajsembdbidlist[1]

ajsembdbinstl[1]

ajsembdboplog[1]

ajsembdbreclaim[1]

ajsembdbrorg[1]

ajsembdbrstr[1]

ajsembdbsetup[1]

ajsembdbstart[1]

ajsembdbstatus[1]

ajsembdbstop[1]

ajsembdbuninstl[1]

ajsembdbunset[1]

ajsentry[1]

AJSENV[1]

AJSEXDATE[1]

AJSEXECID[1]

AJSEXECPID[1]

ajsexport[1]

ajsgtroot[1]

AJSHOST[1]

ajsimport[1]

ajsintrpt[1]

AJSJOBNAME[1]

ajskill[1]

ajsleave[1]

ajslocaldate[1]

ajslogprint[1]

AJSMANAGERHOST[1]

ajsname[1]

AJSNETNAME[1]

AJSPATH[1]、[2]

ajsplan[1]

ajsplanout[1]

AJSPRE_RC[1]

AJSPRE_ST[1]

ajsprint[1]

ajsprofalter[1]

ajsprofstatus[1]

ajsqlalter[1]

ajsqlattach[1]

ajsqldetach[1]

ajsqlexecsetsz[1]

ajsqlftpstart（UNIX限定）[1]

ajsqlftpstop[1]

AJSQLManagerName[1]

ajsqlsetup[1]

ajsqlstart（UNIX限定）[1]

ajsqlstatus[1]

ajsqlstop[1]

ajsqltrsetsz[1]

ajsrelease[1]

ajsrerun[1]

ajsrestore[1]

ajsrgexport[1]

ajsrgimport[1]

ajsschedule[1]

ajssetup[1]

ajsshow[1]

ajssosetup[1]

ajsstart[1]

ajsstatus[1]

ajsstop[1]

ajssuspend[1]

ajstrsetsz[1]

AJS管理者[1]

AJS管理者で運用する場合の権限[1]

ar（ジョブネット定義情報）[1]

AS/400（JP1/OJE for Midrange Computer）と連携する場合[1]

AS/400（JP1/OJE for Midrange Computer）と連携する場合の制限値一覧[1]

AS/400システム[1]

C

cd（ジョブネット定義情報）[1]

cftd（ジョブネット定義情報）[1]

cgs（起動条件定義情報）[1]

cl（ジョブグループ定義情報）[1]

cm（属性定義情報）[1]

cmaif（JP1/Cm2状態通知ジョブ定義情報）[1]

cmsts（JP1/Cm2状態通知ジョブ定義情報）[1]

cond（起動条件定義情報）[1]

cty（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

cty（引き継ぎ情報設定ジョブ定義情報）[1]

cy（ジョブネット定義情報）[1]

D

DB管理者[1]

de（ジョブネット定義情報）[1]

E

ed（ジョブネット定義情報）[1]

ega（JP1/Cm2状態通知ジョブ定義情報）[1]

ega（JP1イベント受信監視ジョブ定義情報）[1]

ega（JP1イベント送信ジョブ定義情報）[1]

ega（MSMQ受信監視ジョブ定義情報）[1]

ega（MSMQ送信ジョブ定義情報）[1]

ega（QUEUEジョブ定義情報）[1]

ega（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

ega（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

ega（Windowsイベントログ監視ジョブ定義情報）[1]

ega（実行間隔制御ジョブ定義情報）[1]

ega（ジョブネットコネクタ定義情報）[1]

ega（ジョブネット定義情報）[1]

ega（引き継ぎ情報設定ジョブ定義情報）[1]

ega（ファイル監視ジョブ定義情報）[1]

ega（メール受信監視ジョブ定義情報）[1]

ega（メール送信ジョブ定義情報）[1]

ega（メッセージキュー受信監視ジョブ定義情報）[1]

ega（メッセージキュー送信ジョブ定義情報）[1]

ega（リモート電源制御ジョブ定義情報）[1]

ega（ローカル電源制御ジョブ定義情報）[1]

ega（ログファイル監視ジョブ定義情報）[1]

ej（判定ジョブ定義情報）[1]

ejc（判定ジョブ定義情報）[1]

ejf（判定ジョブ定義情報）[1]

ejg（判定ジョブ定義情報）[1]

ejh（判定ジョブ定義情報）[1]

eji（判定ジョブ定義情報）[1]

ejl（判定ジョブ定義情報）[1]

ejm（判定ジョブ定義情報）[1]

ejn（ジョブネット定義情報）[1]

ejs（判定ジョブ定義情報）[1]

ejt（判定ジョブ定義情報）[1]

eju（判定ジョブ定義情報）[1]

ejv（判定ジョブ定義情報）[1]

el（ユニット構成定義情報）[1]

env（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

env（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

env（引き継ぎ情報設定ジョブ定義情報）[1]

etm（JP1/Cm2状態通知ジョブ定義情報）[1]

etm（JP1イベント受信監視ジョブ定義情報）[1]

etm（JP1イベント送信ジョブ定義情報）[1]

etm（MSMQ受信監視ジョブ定義情報）[1]

etm（MSMQ送信ジョブ定義情報）[1]

etm（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

etm（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

etm（Windowsイベントログ監視ジョブ定義情報）[1]

etm（実行間隔制御ジョブ定義情報）[1]

etm（ファイル監視ジョブ定義情報）[1]

etm（メール受信監視ジョブ定義情報）[1]

etm（メール送信ジョブ定義情報）[1]

etm（メッセージキュー受信監視ジョブ定義情報）[1]

etm（メッセージキュー送信ジョブ定義情報）[1]

etm（リモート電源制御ジョブ定義情報）[1]

etm（ローカル電源制御ジョブ定義情報）[1]

etm（ログファイル監視ジョブ定義情報）[1]

etn（実行間隔制御ジョブ定義情報）[1]

ets（JP1イベント受信監視ジョブ定義情報）[1]

ets（MSMQ受信監視ジョブ定義情報）[1]

ets（Windowsイベントログ監視ジョブ定義情報）[1]

ets（実行間隔制御ジョブ定義情報）[1]

ets（ファイル監視ジョブ定義情報）[1]

ets（メール受信監視ジョブ定義情報）[1]

ets（メッセージキュー受信監視ジョブ定義情報）[1]

ets（ログファイル監視ジョブ定義情報）[1]

eu（JP1/Cm2状態通知ジョブ定義情報）[1]

eu（JP1イベント受信監視ジョブ定義情報）[1]

eu（JP1イベント送信ジョブ定義情報）[1]

eu（MSMQ受信監視ジョブ定義情報）[1]

eu（MSMQ送信ジョブ定義情報）[1]

eu（QUEUEジョブ定義情報）[1]

eu（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

eu（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

eu（Windowsイベントログ監視ジョブ定義情報）[1]

eu（実行間隔制御ジョブ定義情報）[1]

eu（ファイル監視ジョブ定義情報）[1]

eu（メール受信監視ジョブ定義情報）[1]

eu（メール送信ジョブ定義情報）[1]

eu（メッセージキュー受信監視ジョブ定義情報）[1]

eu（メッセージキュー送信ジョブ定義情報）[1]

eu（リモート電源制御ジョブ定義情報）[1]

eu（ローカル電源制御ジョブ定義情報）[1]

eu（ログファイル監視ジョブ定義情報）[1]

eun（JP1/Cm2状態通知ジョブ定義情報）[1]

eun（JP1イベント受信監視ジョブ定義情報）[1]

eun（JP1イベント送信ジョブ定義情報）[1]

eun（MSMQ受信監視ジョブ定義情報）[1]

eun（MSMQ送信ジョブ定義情報）[1]

eun（QUEUEジョブ定義情報）[1]

eun（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

eun（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

eun（Windowsイベントログ監視ジョブ定義情報）[1]

eun（実行間隔制御ジョブ定義情報）[1]

eun（ジョブネットコネクタ定義情報）[1]

eun（ジョブネット定義情報）[1]

eun（引き継ぎ情報設定ジョブ定義情報）[1]

eun（ファイル監視ジョブ定義情報）[1]

eun（メール受信監視ジョブ定義情報）[1]

eun（メール送信ジョブ定義情報）[1]

eun（メッセージキュー受信監視ジョブ定義情報）[1]

eun（メッセージキュー送信ジョブ定義情報）[1]

eun（リモート電源制御ジョブ定義情報）[1]

eun（ローカル電源制御ジョブ定義情報）[1]

eun（ログファイル監視ジョブ定義情報）[1]

ev（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

ev（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

evdet（JP1イベント受信監視ジョブ定義情報）[1]

evesc（JP1イベント受信監視ジョブ定義情報）[1]

evgid（JP1イベント受信監視ジョブ定義情報）[1]

evgrp（JP1イベント受信監視ジョブ定義情報）[1]

evhst（JP1イベント受信監視ジョブ定義情報）[1]

evhst（JP1イベント送信ジョブ定義情報）[1]

evipa（JP1イベント受信監視ジョブ定義情報）[1]

evpid（JP1イベント受信監視ジョブ定義情報）[1]

evsfr（JP1イベント送信ジョブ定義情報）[1]

evsid（JP1イベント送信ジョブ定義情報）[1]

evsms（JP1イベント送信ジョブ定義情報）[1]

evspl（JP1イベント送信ジョブ定義情報）[1]

evsrc（JP1イベント送信ジョブ定義情報）[1]

evsrt（JP1イベント送信ジョブ定義情報）[1]

evssv（JP1イベント送信ジョブ定義情報）[1]

evtmc（JP1イベント受信監視ジョブ定義情報）[1]

evuid（JP1イベント受信監視ジョブ定義情報）[1]

evusr（JP1イベント受信監視ジョブ定義情報）[1]

evwfr（JP1イベント受信監視ジョブ定義情報）[1]

evwid（JP1イベント受信監視ジョブ定義情報）[1]

evwms（JP1イベント受信監視ジョブ定義情報）[1]

evwsv（JP1イベント受信監視ジョブ定義情報）[1]

ex（JP1/Cm2状態通知ジョブ定義情報）[1]

ex（JP1イベント受信監視ジョブ定義情報）[1]

ex（JP1イベント送信ジョブ定義情報）[1]

ex（MSMQ受信監視ジョブ定義情報）[1]

ex（MSMQ送信ジョブ定義情報）[1]

ex（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

ex（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

ex（Windowsイベントログ監視ジョブ定義情報）[1]

ex（実行間隔制御ジョブ定義情報）[1]

ex（ジョブネット定義情報）[1]

ex（ファイル監視ジョブ定義情報）[1]

ex（メール受信監視ジョブ定義情報）[1]

ex（メール送信ジョブ定義情報）[1]

ex（メッセージキュー受信監視ジョブ定義情報）[1]

ex（メッセージキュー送信ジョブ定義情報）[1]

ex（リモート電源制御ジョブ定義情報）[1]

ex（ローカル電源制御ジョブ定義情報）[1]

ex（ログファイル監視ジョブ定義情報）[1]

ey（ジョブネット定義情報）[1]

F

fd（JP1/Cm2状態通知ジョブ定義情報）[1]

fd（JP1イベント受信監視ジョブ定義情報）[1]

fd（JP1イベント送信ジョブ定義情報）[1]

fd（MSMQ受信監視ジョブ定義情報）[1]

fd（MSMQ送信ジョブ定義情報）[1]

fd（QUEUEジョブ定義情報）[1]

fd（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

fd（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

fd（Windowsイベントログ監視ジョブ定義情報）[1]

fd（実行間隔制御ジョブ定義情報）[1]

fd（ジョブネット定義情報）[1]

fd（ファイル監視ジョブ定義情報）[1]

fd（メール受信監視ジョブ定義情報）[1]

fd（メール送信ジョブ定義情報）[1]

fd（メッセージキュー受信監視ジョブ定義情報）[1]

fd（メッセージキュー送信ジョブ定義情報）[1]

fd（リモート電源制御ジョブ定義情報）[1]

fd（ローカル電源制御ジョブ定義情報）[1]

fd（ログファイル監視ジョブ定義情報）[1]

flco（ファイル監視ジョブ定義情報）[1]

flwc（ファイル監視ジョブ定義情報）[1]

flwf（ファイル監視ジョブ定義情報）[1]

flwi（ファイル監視ジョブ定義情報）[1]

G

gty（ジョブグループ定義情報）[1]

H

ha（JP1/Cm2状態通知ジョブ定義情報）[1]

ha（JP1イベント受信監視ジョブ定義情報）[1]

ha（JP1イベント送信ジョブ定義情報）[1]

ha（MSMQ受信監視ジョブ定義情報）[1]

ha（MSMQ送信ジョブ定義情報）[1]

ha（QUEUEジョブ定義情報）[1]

ha（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

ha（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

ha（Windowsイベントログ監視ジョブ定義情報）[1]

ha（実行間隔制御ジョブ定義情報）[1]

ha（ジョブネット定義情報）[1]

ha（判定ジョブ定義情報）[1]

ha（ファイル監視ジョブ定義情報）[1]

ha（メール受信監視ジョブ定義情報）[1]

ha（メール送信ジョブ定義情報）[1]

ha（メッセージキュー受信監視ジョブ定義情報）[1]

ha（メッセージキュー送信ジョブ定義情報）[1]

ha（リモート電源制御ジョブ定義情報）[1]

ha（ローカル電源制御ジョブ定義情報）[1]

ha（ログファイル監視ジョブ定義情報）[1]

HITSENSER Data Mart Server[1]

hleh（ホストリンクジョブネット定義情報）[1]

hlep（ホストリンクジョブネット定義情報）[1]

hlln（ホストリンクジョブネット定義情報）[1]

hlsh（ホストリンクジョブネット定義情報）[1]

hlsp（ホストリンクジョブネット定義情報）[1]

HOME[1]

HP NNM[1]

I

IPv6アドレスの指定方法[1]

ISAMデータベース[1]

J

jajs_config[1]

jajs_hstd[1]

jajs_hstd_stop[1]

jajs_killall.cluster[1]

jajs_log[1]

jajs_log.bat[1]

jajs_maintain[1]

jajs_migrate[1]

jajs_pmtcon[1]

jajs_rpenvexport[1]

jajs_rpenvimport[1]

jajs_rpsite[1]

jajs_setup[1]

jajs_setup_cluster[1]

jajs_spmd[1]

jajs_spmd_status[1]

jajs_spmd_stop[1]

jajs_start[1]

jajs_start.cluster[1]

jajs_status[1]

jajs_stop[1]

jajs_stop.cluster[1]

jajsacfg（Windows限定）[1]

jajsca_start（UNIX限定）[1]

jajsca_stop（UNIX限定）[1]

jajscm_start（UNIX限定）[1]

jajscm_stop（UNIX限定）[1]

jajsmcfg（Windows限定）[1]

jajsshowadminusr[1]

jc（ジョブネット定義情報）[1]

jd（QUEUEジョブ定義情報）[1]

jd（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

jd（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

jdf（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

jdf（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

JP1_HOSTNAME[1]、[2]

JP1_USERNAME[1]、[2]

JP1/AJS2 for Mainframe[1]

JP1/AJS2 for 活文PDFstaff[1]

JP1/AJS3 Console Agent[1]

JP1/AJS3 Console Manager[1]

JP1/AJS3 Console View[1]

JP1/AJS3 for Enterprise Applications[1]

JP1/AJS3を制御するコマンドの一覧[1]

JP1/AJS3 - Definition Assistant[1]

JP1/AJS3 - Print Option[1]

JP1/AJS3 - SOA Option[1]

JP1/AJS3 - Software Development Kit[1]

JP1/AJS3 - Web Operation Assistant[1]

JP1/Base[1]

JP1/Cm2[1]

JP1/Cm2状態通知ジョブ定義情報[1]

JP1/DH - AJE[1]

JP1/FTP[1]

JP1/IM[1]

JP1/NETM/DM[1]

JP1/NQSEXEC[1]

JP1/NQSEXECと連携する場合の制限値一覧[1]

JP1/OJE for Midrange Computer[1]

JP1/OJE for VOS1[1]

JP1/OJE for VOS3[1]

JP1/OJE for VOS3と連携する場合の制限値一覧[1]

JP1/OJE for VOSK[1]

JP1/Power Monitor[1]

JP1/Script[1]

jp1ajs2_setup_cluster（UNIX限定）[1]

jp1ajs2casetup（UNIX限定）[1]

jp1ajs2cmsetup（UNIX限定）[1]

jp1exec[1]

jp1exit[1]

JP1JobID[1]

JP1JobName[1]

JP1NBQSClientName[1]

JP1NBQSQueueName[1]

JP1Priority[1]

JP1UNCName[1]

JP1UserName[1]

JP1イベント[1]

JP1イベント受信監視ジョブ定義情報[1]

JP1イベント送信ジョブ定義情報[1]

JP1権限レベル[1]

JP1資源グループ[1]

JP1ユーザー[1]

jpoagoec[1]

jpoagtjobshow[1]

jpoif（JP1イベント受信監視ジョブ定義情報）[1]

jpoif（MSMQ受信監視ジョブ定義情報）[1]

jpoif（Windowsイベントログ監視ジョブ定義情報）[1]

jpoif（実行間隔制御ジョブ定義情報）[1]

jpoif（ファイル監視ジョブ定義情報）[1]

jpoif（メール受信監視ジョブ定義情報）[1]

jpoif（メッセージキュー受信監視ジョブ定義情報）[1]

jpoif（ログファイル監視ジョブ定義情報）[1]

jpomailprof[1]

jpomailrecv（UNIX限定）[1]

jpomanevreset[1]

jpomanevshow[1]

jpomanjobshow[1]

jpqagtadd[1]

jpqagtalt[1]

jpqagtdel[1]

jpqagtlink[1]

jpqagtshow[1]

jpqagtunlink[1]

jpqdbcond[1]

jpqendjobshow[1]

jpqexport[1]

jpqimport[1]

jpqjobalt[1]

jpqjobcan[1]

jpqjobdel[1]

jpqjobget[1]

jpqjobmove[1]

jpqjobshow[1]

jpqjobsub[1]

jpqqueadd[1]

jpqquealt[1]

jpqqueclose[1]

jpqquedel[1]

jpqqueopen[1]

jpqqueshow[1]

jpqregguestuser[1]

jpqreguser[1]

jpqresadd[1]

jpqresdel[1]

jpqresshow[1]

jty（JP1/Cm2状態通知ジョブ定義情報）[1]

jty（JP1イベント送信ジョブ定義情報）[1]

jty（MSMQ送信ジョブ定義情報）[1]

jty（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

jty（メール送信ジョブ定義情報）[1]

jty（メッセージキュー送信ジョブ定義情報）[1]

jty（リモート電源制御ジョブ定義情報）[1]

jty（ローカル電源制御ジョブ定義情報）[1]

L

LANG[1]、[2]

lfcre（ログファイル監視ジョブ定義情報）[1]

lfdft（ログファイル監視ジョブ定義情報）[1]

lffnm（ログファイル監視ジョブ定義情報）[1]

lfhds（ログファイル監視ジョブ定義情報）[1]

lfmks（ログファイル監視ジョブ定義情報）[1]

lfmxl（ログファイル監視ジョブ定義情報）[1]

lfrft（ログファイル監視ジョブ定義情報）[1]

lfsiv（ログファイル監視ジョブ定義情報）[1]

lfsrc（ログファイル監視ジョブ定義情報）[1]

lftpd（ログファイル監視ジョブ定義情報）[1]

ln（ジョブネット定義情報）[1]

LOGNAME[1]

M

MAIL[1]

MAPI[1]

mcs（起動条件定義情報）[1]

md（ジョブグループ定義情報）[1]

mh（マネージャーユニット定義情報）[1]

MIME[1]

mladr（メール受信監視ジョブ定義情報）[1]

mladr（メール送信ジョブ定義情報）[1]

mlafl（メール受信監視ジョブ定義情報）[1]

mlafl（メール送信ジョブ定義情報）[1]

mlatf（メール送信ジョブ定義情報）[1]

mlftx（メール送信ジョブ定義情報）[1]

mllst（メール受信監視ジョブ定義情報）[1]

mlprf（メール受信監視ジョブ定義情報）[1]

mlprf（メール送信ジョブ定義情報）[1]

mlsav（メール受信監視ジョブ定義情報）[1]

mlsbj（メール受信監視ジョブ定義情報）[1]

mlsbj（メール送信ジョブ定義情報）[1]

mlsfd（メール受信監視ジョブ定義情報）[1]

mlstx（メール受信監視ジョブ定義情報）[1]

mltxt（メール受信監視ジョブ定義情報）[1]

mltxt（メール送信ジョブ定義情報）[1]

mm（JP1/Cm2状態通知ジョブ定義情報）[1]

mm（JP1イベント受信監視ジョブ定義情報）[1]

mm（JP1イベント送信ジョブ定義情報）[1]

mm（MSMQ受信監視ジョブ定義情報）[1]

mm（MSMQ送信ジョブ定義情報）[1]

mm（QUEUEジョブ定義情報）[1]

mm（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

mm（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

mm（Windowsイベントログ監視ジョブ定義情報）[1]

mm（実行間隔制御ジョブ定義情報）[1]

mm（ジョブネットコネクタ定義情報）[1]

mm（ジョブネット定義情報）[1]

mm（引き継ぎ情報設定ジョブ定義情報）[1]

mm（ファイル監視ジョブ定義情報）[1]

mm（メール受信監視ジョブ定義情報）[1]

mm（メール送信ジョブ定義情報）[1]

mm（メッセージキュー受信監視ジョブ定義情報）[1]

mm（メッセージキュー送信ジョブ定義情報）[1]

mm（リモート電源制御ジョブ定義情報）[1]

mm（ローカル電源制御ジョブ定義情報）[1]

mm（ログファイル監視ジョブ定義情報）[1]

mp（ジョブネット定義情報）[1]

mqcor（メッセージキュー受信監視ジョブ定義情報）[1]

mqcor（メッセージキュー送信ジョブ定義情報）[1]

mqdsc（メッセージキュー受信監視ジョブ定義情報）[1]

mqdsc（メッセージキュー送信ジョブ定義情報）[1]

mqeqn（メッセージキュー送信ジョブ定義情報）[1]

mqhld（メッセージキュー送信ジョブ定義情報）[1]

mqmdl（メッセージキュー受信監視ジョブ定義情報）[1]

mqmdl（メッセージキュー送信ジョブ定義情報）[1]

mqmdn（メッセージキュー送信ジョブ定義情報）[1]

mqmfn（メッセージキュー送信ジョブ定義情報）[1]

mqmgr（メッセージキュー送信ジョブ定義情報）[1]

mqpgm（メッセージキュー送信ジョブ定義情報）[1]

mqpri（メッセージキュー送信ジョブ定義情報）[1]

mqprm（メッセージキュー送信ジョブ定義情報）[1]

mqque（メッセージキュー受信監視ジョブ定義情報）[1]

mqque（メッセージキュー送信ジョブ定義情報）[1]

MQSeries[1]

mqsfn（メッセージキュー受信監視ジョブ定義情報）[1]

MQ文字列[1]

ms（ジョブネット定義情報）[1]

msapl（MSMQ受信監視ジョブ定義情報）[1]

msapl（MSMQ送信ジョブ定義情報）[1]

mshld（MSMQ送信ジョブ定義情報）[1]

msjnl（MSMQ送信ジョブ定義情報）[1]

mslbl（MSMQ受信監視ジョブ定義情報）[1]

mslbl（MSMQ送信ジョブ定義情報）[1]

mslmt（MSMQ送信ジョブ定義情報）[1]

msmod（MSMQ送信ジョブ定義情報）[1]

MSMQ[1]

MSMQ受信監視ジョブ定義情報[1]

MSMQ送信ジョブ定義情報[1]

mspri（MSMQ送信ジョブ定義情報）[1]

msqlb（MSMQ送信ジョブ定義情報）[1]

msqpt（MSMQ受信監視ジョブ定義情報）[1]

msqpt（MSMQ送信ジョブ定義情報）[1]

msrer（MSMQ受信監視ジョブ定義情報）[1]

msrer（MSMQ送信ジョブ定義情報）[1]

mssvf（MSMQ受信監視ジョブ定義情報）[1]

mstfn（MSMQ送信ジョブ定義情報）[1]

msttp（MSMQ送信ジョブ定義情報）[1]

msunr（MSMQ送信ジョブ定義情報）[1]

mu（マネージャーユニット定義情報）[1]

N

ncex（ジョブグループ定義情報）[1]

ncex（ジョブネットコネクタ定義情報）[1]

ncex（ジョブネット定義情報）[1]

nchn（ジョブグループ定義情報）[1]

nchn（ジョブネットコネクタ定義情報）[1]

nchn（ジョブネット定義情報）[1]

ncl（ジョブグループ定義情報）[1]

ncl（ジョブネット定義情報）[1]

ncn（ジョブグループ定義情報）[1]

ncn（ジョブネット定義情報）[1]

ncr（ジョブネットコネクタ定義情報）[1]

ncs（ジョブグループ定義情報）[1]

ncs（ジョブネット定義情報）[1]

ncsv（ジョブグループ定義情報）[1]

ncsv（ジョブネットコネクタ定義情報）[1]

ncsv（ジョブネット定義情報）[1]

ni（ジョブネット定義情報）[1]

nmg（JP1/Cm2状態通知ジョブ定義情報）[1]

nmg（JP1イベント受信監視ジョブ定義情報）[1]

nmg（JP1イベント送信ジョブ定義情報）[1]

nmg（MSMQ受信監視ジョブ定義情報）[1]

nmg（MSMQ送信ジョブ定義情報）[1]

nmg（QUEUEジョブ定義情報）[1]

nmg（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

nmg（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

nmg（Windowsイベントログ監視ジョブ定義情報）[1]

nmg（実行間隔制御ジョブ定義情報）[1]

nmg（ジョブネットコネクタ定義情報）[1]

nmg（ジョブネット定義情報）[1]

nmg（引き継ぎ情報設定ジョブ定義情報）[1]

nmg（ファイル監視ジョブ定義情報）[1]

nmg（メール受信監視ジョブ定義情報）[1]

nmg（メール送信ジョブ定義情報）[1]

nmg（メッセージキュー受信監視ジョブ定義情報）[1]

nmg（メッセージキュー送信ジョブ定義情報）[1]

nmg（リモート電源制御ジョブ定義情報）[1]

nmg（ローカル電源制御ジョブ定義情報）[1]

nmg（ログファイル監視ジョブ定義情報）[1]

ntcls（Windowsイベントログ監視ジョブ定義情報）[1]

ntdis（Windowsイベントログ監視ジョブ定義情報）[1]

nteid（Windowsイベントログ監視ジョブ定義情報）[1]

ntevt（Windowsイベントログ監視ジョブ定義情報）[1]

ntlgt（Windowsイベントログ監視ジョブ定義情報）[1]

ntncl（Windowsイベントログ監視ジョブ定義情報）[1]

ntnei（Windowsイベントログ監視ジョブ定義情報）[1]

ntnsr（Windowsイベントログ監視ジョブ定義情報）[1]

ntolg（Windowsイベントログ監視ジョブ定義情報）[1]

ntsrc（Windowsイベントログ監視ジョブ定義情報）[1]

O

op（ジョブグループ定義情報）[1]

P

PATH[1]

pfm（JP1/Cm2状態通知ジョブ定義情報）[1]

pfm（JP1イベント送信ジョブ定義情報）[1]

pfm（メール受信監視ジョブ定義情報）[1]

pfm（メール送信ジョブ定義情報）[1]

pfm（メッセージキュー送信ジョブ定義情報）[1]

pfm（リモート電源制御ジョブ定義情報）[1]

pfm（ローカル電源制御ジョブ定義情報）[1]

pr（QUEUEジョブ定義情報）[1]

pr（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

pr（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

pr（ジョブネット定義情報）[1]

prm（QUEUEジョブ定義情報）[1]

prm（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

prm（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

prm（引き継ぎ情報設定ジョブ定義情報）[1]

pwlf（ローカル電源制御ジョブ定義情報）[1]

pwlt（ローカル電源制御ジョブ定義情報）[1]

pwrf（リモート電源制御ジョブ定義情報）[1]

pwrh（リモート電源制御ジョブ定義情報）[1]

pwrn（リモート電源制御ジョブ定義情報）[1]

pwrp（リモート電源制御ジョブ定義情報）[1]

pwrr（リモート電源制御ジョブ定義情報）[1]

pwrw（リモート電源制御ジョブ定義情報）[1]

Q

qm（QUEUEジョブ定義情報）[1]

qu（QUEUEジョブ定義情報）[1]

QUEUEジョブ定義情報[1]

R

rec（QUEUEジョブ定義情報）[1]

rec（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

rec（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

rei（QUEUEジョブ定義情報）[1]

rei（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

rei（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

req（QUEUEジョブ定義情報）[1]

rg（ジョブネット定義情報）[1]

rh（ジョブネット定義情報）[1]

rje（QUEUEジョブ定義情報）[1]

rje（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

rje（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

rjs（QUEUEジョブ定義情報）[1]

rjs（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

rjs（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

S

sc（QUEUEジョブ定義情報）[1]

sc（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

sc（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

sc（引き継ぎ情報設定ジョブ定義情報）[1]

sd（ジョブネット定義情報）[1]

sdd（ジョブグループ定義情報）[1]

se（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

se（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

sea（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

sea（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

sh（ジョブネット定義情報）[1]

shd（ジョブネット定義情報）[1]

SHELL[1]

si（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

si（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

SMTP[1]

so（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

so（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

soa（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

soa（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

st（ジョブネット定義情報）[1]

stt（ジョブグループ定義情報）[1]

SUP[1]

sy（ジョブネット定義情報）[1]

sz（ユニット構成定義情報）[1]

T

td1（QUEUEジョブ定義情報）[1]

td1（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

td1（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

td2（QUEUEジョブ定義情報）[1]

td2（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

td2（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

td3（QUEUEジョブ定義情報）[1]

td3（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

td3（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

td4（QUEUEジョブ定義情報）[1]

td4（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

td4（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

te（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

te（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

tho（QUEUEジョブ定義情報）[1]

tho（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

tho（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

tho（引き継ぎ情報設定ジョブ定義情報）[1]

tmitv（実行間隔制御ジョブ定義情報）[1]

top1（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

top1（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

top2（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

top2（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

top3（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

top3（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

top4（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

top4（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

TP1/LiNK[1]

TP1/Message Queue[1]

TP1/Server Base[1]

ts1（QUEUEジョブ定義情報）[1]

ts1（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

ts1（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

ts2（QUEUEジョブ定義情報）[1]

ts2（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

ts2（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

ts3（QUEUEジョブ定義情報）[1]

ts3（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

ts3（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

ts4（QUEUEジョブ定義情報）[1]

ts4（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

ts4（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

ty（属性定義情報）[1]

ty（引き継ぎ情報設定ジョブ定義情報）[1]

TZ[1]

U

uem（JP1/Cm2状態通知ジョブ定義情報）[1]

uem（JP1イベント受信監視ジョブ定義情報）[1]

uem（JP1イベント送信ジョブ定義情報）[1]

uem（MSMQ受信監視ジョブ定義情報）[1]

uem（MSMQ送信ジョブ定義情報）[1]

uem（QUEUEジョブ定義情報）[1]

uem（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

uem（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

uem（Windowsイベントログ監視ジョブ定義情報）[1]

uem（実行間隔制御ジョブ定義情報）[1]

uem（ジョブネットコネクタ定義情報）[1]

uem（ジョブネット定義情報）[1]

uem（引き継ぎ情報設定ジョブ定義情報）[1]

uem（ファイル監視ジョブ定義情報）[1]

uem（メール受信監視ジョブ定義情報）[1]

uem（メール送信ジョブ定義情報）[1]

uem（メッセージキュー受信監視ジョブ定義情報）[1]

uem（メッセージキュー送信ジョブ定義情報）[1]

uem（リモート電源制御ジョブ定義情報）[1]

uem（ローカル電源制御ジョブ定義情報）[1]

uem（ログファイル監視ジョブ定義情報）[1]

un（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

un（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

UNIX／PCカスタムジョブ定義情報[1]

UNIX／PCジョブ定義情報[1]

W

wc（ジョブネット定義情報）[1]

Windows Messaging機能[1]

Windowsイベントログ監視ジョブ定義情報[1]

wkp（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

wkp（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

wt（ジョブネット定義情報）[1]

wth（QUEUEジョブ定義情報）[1]

wth（UNIX／PCカスタムジョブ定義情報）[1]

wth（UNIX／PCジョブ定義情報）[1]

wth（引き継ぎ情報設定ジョブ定義情報）[1]

あ

アクションジョブ[1]

い

異常終了[1]

異常終了しきい値[1]

イベント[1]

イベントジョブ[1]

う

打ち切り時間[1]

運用日[1]

え

エージェントホスト[1]

お

オプション[1]

か

確定実行登録[1]

確定スケジュール[1]

各バージョンの変更内容[1]

カスタムジョブ[1]

仮想マシン[1]

カレンダー情報[1]

環境設定パラメーター[1]

環境設定ファイル[1]

環境変数一覧[1]

完全名[1]

き

起算スケジュール[1]

起算猶予日数[1]

基準時刻[1]

基準日[1]

起動条件[1]

起動条件付きジョブネット[1]

起動条件定義情報[1]

キュー[1]

キューイングジョブ[1]

休業日[1]

キューレスジョブ[1]

キューレスジョブ実行環境[1]

強制終了[1]

く

組み込みDB[1]

組み込みDB管理者[1]

組み込みDBサービス[1]

組み込みDBシステム管理者[1]

組み込みDB操作コマンド[1]

組み込みDBを操作するコマンドの一覧[1]

クラスタシステム[1]

け

計画実行登録[1]

系切り替えシステム[1]

警告終了[1]

警告終了しきい値[1]

件名[1]

こ

後続ジョブ[1]

後続ジョブネット[1]

互換用ISAM構成[1]

コマンド一覧[1]

コマンド共通の注意事項[1]

コマンド実行時に使用される環境変数の一覧[1]

コマンド実行時の環境変数[1]

コマンド実行の前提条件[1]

コマンド使用時の注意事項[1]

コマンドの指定方法[1]

コマンドの文法の説明に使用する記号[1]

コマンドのリモート実行[1]

コマンドを実行するコンソールでの操作に関する注意事項[1]

コマンドを実行する際に起動しておく必要があるサービス[1]

さ

サーバリンクジョブ[1]

サスペンド[1]

サブミット[1]

サブミットジョブ[1]

サブミットジョブ実行環境構成定義ファイル（jpqsetup.conf）の定義方法[1]

し

しきい値[1]

システムリソースを大量に消費するコマンドに関する注意事項[1]

実行ID[1]、[2]

実行エージェント[1]

実行エージェントグループ[1]

実行エージェント制限[1]

実行エージェントの運用に使用するコマンドの一覧[1]

実行間隔制御ジョブ定義情報[1]

自動リトライ[1]

従属ジョブ[1]

従属ジョブネット[1]

障害時に使用するコマンドの一覧[1]

ジョブ[1]

ジョブグループ[1]

ジョブグループ定義情報[1]

ジョブ実行環境[1]

ジョブ実行時に設定される環境変数の一覧[1]

ジョブ実行多重度[1]

ジョブネット[1]

ジョブネットエディタウィンドウ[1]

ジョブネットコネクタ[1]

ジョブネットコネクタ定義情報[1]

ジョブネット定義情報[1]

ジョブネットモニタウィンドウ[1]

ジョブネットワーク要素[1]

ジョブの実行に使用するコマンドの一覧[1]

処理サイクル[1]

処理同士が競合するコマンドに関する注意事項[1]

資料採取ツール[1]

す

スケジューラーサービス[1]

スケジューラーサービスに関するコマンドの注意事項[1]

スケジューラーサービス名[1]

スケジュールルール[1]

せ

正常終了[1]

セットアップ時に使用するコマンドの一覧[1]

先行ジョブ[1]

先行ジョブネット[1]

そ

相関識別子[1]

相互関係[1]

総称名の指定方法[1]

即時実行登録[1]

属性定義情報[1]

た

退避ファイル[1]

退避ボックス[1]

他プログラムとの連携[1]

て

ディザスター・リカバリー[1]

デイリースケジュールウィンドウ[1]

デフォルトキュー[1]

と

特別な運用で使用するコマンドの一覧（JP1/AJS2 - Scenario Operationとの連携で使用するコマンド）[1]

特別な運用で使用するコマンドの一覧（JP1/AJS3 Console機能を使用する場合のコマンド）[1]

特別な運用で使用するコマンドの一覧（QUEUEジョブ，サブミットジョブ実行環境で使用するコマンド）[1]

特別な運用で使用するコマンドの一覧（運用テストで使用するコマンド）[1]

特別な運用で使用するコマンドの一覧（キューレスジョブを使用する場合のコマンド）[1]

ね

ネストジョブネット[1]

は

排他実行リソース[1]

判定ジョブ[1]

判定ジョブ定義情報[1]

判定値[1]

ひ

引数[1]

引き継ぎ情報[1]

引き継ぎ情報設定ジョブ定義情報[1]

引き継ぎ情報名[1]

標準構成[1]

ふ

ファイル監視ジョブ定義情報[1]

物理ホスト[1]

プランニンググループ[1]

プランニンググループ使用時のコマンドでのユニット名の指定方法[1]

振り替え[1]

振り替え猶予日数[1]

へ

閉塞状態[1]

ほ

ホストリンクジョブネット[1]

ホストリンクジョブネット定義情報[1]

ま

マクロ変数[1]

マクロ変数名[1]

待ち合わせ条件[1]

待ち合わせ条件付きユニット[1]

待ち合わせ対象ユニット[1]

マネージャージョブグループ[1]

マネージャージョブネット[1]

マネージャーホスト[1]

マネージャーユニット定義情報[1]

マンスリースケジュールウィンドウ[1]

め

メール受信監視ジョブ定義情報[1]

メール受信パラメーターファイル[1]

メール送信ジョブ定義情報[1]

メール送信パラメーターファイル[1]

メールフィルターアプリケーション[1]

メッセージキュー[1]

メッセージキューイング機能[1]

メッセージキュー受信監視ジョブ定義情報[1]

メッセージキュー送信ジョブ定義情報[1]

メッセージ識別子[1]

も

文字コードUTF-8を使用している場合の注意事項[1]

ゆ

ユーザー共通プロファイル[1]

ユニット[1]

ユニットID[1]

ユニット構成定義情報[1]

ユニット定義パラメーターファイル[1]

ユニット名[1]

ユニット名の指定方法[1]

ユニットを操作するコマンドの一覧[1]

よ

予定情報ファイル[1]

り

リカバリージョブ[1]

リカバリージョブネット[1]

リストファイル[1]

リモート実行できるコマンドとリモート実行の方法[1]

リモート電源制御ジョブ定義情報[1]

ろ

ローカル電源制御ジョブ定義情報[1]

ログファイル監視ジョブ定義情報[1]

論理ホスト[1]

論理ホスト名[1]