JP1 Version 10　JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング

手引・操作書

3021-3-108-20

前書き

対象製品

適用OSのバージョン，JP1/Automatic Job Management System 3が前提とするサービスパックやパッチなどの詳細については，リリースノートで確認してください。

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager（適用OS：Windows）

P-2W12-3KA4 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 10-50

製品構成一覧および内訳形名

P-2A12-3KA4 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 10-50（適用OS：Windows Server 2012，Windows Server 2008）

P-2412-3KA4 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 10-50（適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003（x64））

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager（適用OS：UNIX）

P-1J12-27A1 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 10-50（適用OS：HP-UX（IPF））

P-9312-27A1 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 10-50（適用OS：Solaris 11（SPARC），Solaris 10（SPARC））

P-1M12-27A1 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 10-50（適用OS：AIX）

P-8112-27A1 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 10-50（適用OS：Linux 6.1（x86）以降，Linux 6.1（x64）以降，Linux 5.1（x86）以降，Linux 5.1（AMD/Intel 64）以降）

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent（適用OS：Windows）

P-2W12-33A4 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 10-50

製品構成一覧および内訳形名

P-2A12-33A4 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 10-50（適用OS：Windows Server 2012，Windows Server 2008）

P-2412-33A4 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 10-50（適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003（x64））

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent（適用OS：UNIX）

P-1J12-29A1 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 10-50（適用OS：HP-UX（IPF））

P-9312-29A1 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 10-50（適用OS：Solaris 11（SPARC），Solaris 10（SPARC））

P-1M12-29A1 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 10-50（適用OS：AIX）

P-8112-29A1 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 10-50（適用OS：Linux 6.1（x86）以降，Linux 6.1（x64）以降，Linux 5.1（x86）以降，Linux 5.1（AMD/Intel 64）以降）

●JP1/Automatic Job Management System 3 - View（適用OS：Windows）

P-2W12-34A4 JP1/Automatic Job Management System 3 - View 10-50

製品構成一覧および内訳形名

P-2A12-34A4 JP1/Automatic Job Management System 3 - View 10-50（適用OS：Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008，Windows Vista）

P-2412-34A4 JP1/Automatic Job Management System 3 - View 10-50（適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003（x64），Windows XP Professional）

●JP1/Base※（適用OS：Windows）

P-2W2C-6LA4 JP1/Base※ 10-50

製品構成一覧および内訳形名

P-2A2C-6LA4 JP1/Base※ 10-50（適用OS：Windows Server 2012，Windows Server 2008）

P-242C-6LA4 JP1/Base※ 10-50（適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003（x64））

●JP1/Base※（適用OS：UNIX）

P-1J2C-6LA1 JP1/Base※ 10-50（適用OS：HP-UX（IPF））

P-9D2C-6LA1 JP1/Base※ 10-50（適用OS：Solaris 11（SPARC），Solaris 10（SPARC））

P-1M2C-6LA1 JP1/Base※ 10-50（適用OS：AIX）

P-812C-6LA1 JP1/Base※ 10-50（適用OS：Linux 6.1（x86）以降，Linux 6.1（x64）以降，Linux 5.1（x86）以降，Linux 5.1（AMD/Intel 64）以降）

注※　この製品は，ISO9001の認証を受けた品質マネジメントシステムで開発されました。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

Active Directoryは，米国Microsoft Corporationの，米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Adobeは，Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

AIXは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。

AS/400は，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。

CONNECT：Queueは，米国でのSterling Commerce,Inc.の登録商標です。

GIFは，米国CompuServe Inc.が開発したフォーマットの名称です。

HP NonStop Serverは，Hewlett-Packard Development Company, L.P.の商標です。

HP-UXは，Hewlett-Packard Development Company, L.P.のオペレーティングシステムの名称です。

INS-Cは，日本電信電話(株)のサービス名称です。

INS-Pは，日本電信電話(株)のサービス名称です。

InstallShieldは，Macrovision Corporationの米国および/ または他の国における登録商標または商標です。

Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Itaniumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Lotus Notesは，IBM Corporationの登録商標です。

MicrosoftおよびOutlookは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MicrosoftおよびSQL Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MicrosoftおよびExcelは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft Exchange Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft OfficeおよびExcelは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MQSeriesは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。

MSPは，富士通株式会社の登録商標です。

MVSは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。

OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

PA-RISCは，Hewlett-Packard Development Company, L.P.の商標です。

Pentiumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

SAP，R/3，および本文書に記載されたその他の SAP 製品，サービス，ならびにそれぞれのロゴは，ドイツおよびその他の国々における SAP AG の商標または登録商標です。

すべてのSPARC商標は，米国SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC商標がついた製品は，米国Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。

TELstaffは，株式会社日立ソリューションズの登録商標です。

UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

活文，PDFstaffは，株式会社日立ソリューションズの登録商標です。

その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

プログラムプロダクト「P-9312-27A1，P-9312-29A1，P-9D2C-6LA1」には，Oracle Corporationまたはその子会社，関連会社が著作権を有している部分が含まれています。

プログラムプロダクト「P-9312-27A1，P-9312-29A1，P-9D2C-6LA1」には，UNIX System Laboratories, Inc.が著作権を有している部分が含まれています。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記

製品名

Excel

Microsoft(R) Excel

Microsoft(R) Office Excel

Exchange Server

Microsoft(R) Exchange 2000 Enterprise Server

Microsoft(R) Exchange 2000 Server

Microsoft(R) Exchange Server

IE

Internet Explorer

Microsoft(R) Internet Explorer(R)

Windows(R) Internet Explorer(R)

Microsoft Mail

Microsoft(R) Mail

Microsoft SQL Server

Microsoft(R) SQL Server

Microsoft(R) SQL Server Enterprise Edition

MSCS

Microsoft(R) Cluster Server

MSMQ

Microsoft(R) Message Queue Server

Outlook

Outlook 2003

Microsoft(R) Outlook(R) 2003

Outlook 2007

Microsoft(R) Outlook(R) 2007

Outlook 2010

Microsoft(R) Outlook(R) 2010

Outlook Express

Microsoft(R) Outlook(R) Express

Windows 7

Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise

Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional

Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate

Windows 8

Windows(R) 8 Enterprise

Windows(R) 8 Pro

Windows 8.1

Windows(R) 8.1 Enterprise

Windows(R) 8.1 Pro

Windows Server 2003

Windows Server 2003

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition

Windows Server 2003 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition

Windows Server 2003（x64）

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition

Windows Server 2003 R2（x64）

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition

Windows Server 2008

Windows Server 2008

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard

Windows Server 2008 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard

Windows Server 2012

Windows Server 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard

Windows Server 2012 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard

Windows Vista

Microsoft(R) Windows Vista(R) Business

Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise

Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate

Windows XP Professional

Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Operating System

Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008，Windows Vista，Windows Server 2003，およびWindows XP Professionalを総称してWindowsと表記することがあります。

発行

2014年9月 3021-3-108-20

著作権

Copyright (C) 2012, 2014, Hitachi, Ltd.

Copyright (C) 2012, 2014, Hitachi Solutions, Ltd.

変更内容

変更内容（3021-3-101-20，3021-3-102-20，3021-3-103-20，3021-3-104-20，3021-3-105-20，3021-3-106-20，3021-3-107-20，3021-3-108-20，3021-3-109-20，3021-3-110-20，3021-3-111-20，3021-3-112-20，3021-3-113-20，3021-3-114-20）

追加・変更内容

変更個所

JP1/AJS3 - Managerをインストール・セットアップした仮想マシンを複製できるようにした。

設計（システム）

付録F

構築1

2.2，3.1，3.2，12.2，13.1，13.2，付録H

トラブル

2.14

メッセージ2

KFPS00615-W，KFPU00219-E

ディザスター・リカバリー環境の構築の際に，メインホストとリモートホストの論理ホスト名が同一名でも構成できるように機能を拡大した。

構築1

9.1，9.2.1，9.2.2，9.2.3(1)，9.3，18.1，18.2.1，18.2.2，18.2.3(1)，18.3

運用

12.1.2(1)，12.1.3(1)，12.1.3(2)(a)，12.1.3(2)(b)，12.1.4，12.2.1(1)，12.2.1(1)(a)，12.2.1(1)(g)，12.2.3，12.3.1，12.3.1(4)，12.4，12.4.1，12.4.2

コマンド2

2. jajs_rpenvexport，2. jajs_rpenvimport，2. jajs_rpsite

メッセージ1

1.3.3，1.3.9，1.4.1，KAVS3702-E，KAVS3710-I，KAVS3711-E，KAVS3754-E

メッセージ2

KNAD3994-E

起算スケジュールを運用日や休業日に関係なく日数で算出する機能を追加した。

導入

3.3.2(1)(g)

設計（業務）

3.5.5

操作

15.3.17(4)

コマンド1

2. ajschgnet，2. ajsprint

コマンド2

4.2.4

メッセージ1

KAVS0188-E

メッセージ2

KAVV455-E

即時実行登録時に，ジョブネットの実行を保留する機能を追加した。

導入

3.4.2，4.1.1(1)

設計（業務）

2.2.3(4)

操作

15.3.1(1)(d)，15.3.22(3)，15.3.38，15.3.47，15.10.1(1)(e)

コマンド1

2. ajsentry

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerに対して，一部のコマンドを実行できる機能を追加した。

導入

1.2.9

設計（システム）

4.5.4

構築1

付録C.1(2)(a)

運用

2.2.2(1)(a)，2.2.2(1)(b)，2.2.4(1)，2.3.5(2)，13.1，13.1.8

トラブル

付録A.1(1)(a)，付録A.1(2)(a)，付録A.3，付録C.1(70)，付録C.1(71)，付録C.1(76)，付録C.1(77)，付録C.1(83)

操作

10.4，11.1.1(1)，11.1.1(4)，11.3.9，11.3.18，15.3.2(1)，15.3.2(2)，15.3.3(1)，15.3.3(2)，15.3.52，15.3.53，15.3.54，15.4.2，15.4.3，15.7.2，15.7.3，15.8.2，15.8.3，15.9.2，15.9.3，15.10.2，15.10.3

コマンド1

2. ajslogprint，2. ajsprint，2. ajsshow，2. ajsstatus

コマンド2

2. jajs_setup_cluster

メッセージ1

1.3.3，KAVS0901-E，KAVS0538-I，KAVS0539-I

メッセージ2

KAVV263-E，KAVV269-E，KAVV385-E，KAVV418-E，KAVV419-E，KAVV2507-E，KAVV3900-Q〜KAVV3910-E，KAVV3912-E〜KAVV3919-E，KAVV3922-E〜KAVV3929-E，KAVV3931-E，KAVV3932-E，KAVV3934-E〜KAVV3936-Q

資料採取ツール（_04.batまたは_04）と同機能の，jajs_log.batおよびjajs_logの提供を開始した。また，Windows版の資料採取ツールに，資料の出力先を任意に指定できるオプションを追加した。

設計（システム）

5.1.1，9.4

構築1

2.2.1(2)(a)，2.2.2(2)，7.1.1，7.1.2，12.2.1(2)(a)，16.1.1，16.1.2

運用

2.2.5(1)(b)，2.2.5(2)(c)，2.3.6，2.3.6(1)(b)，2.3.6(2)(c)

トラブル

1.4.1(1)，1.4.2(1)，2.7.2(2)

コマンド1

1.5.8，1.6，2. jajs_logまたは_04（UNIX限定），2. jajs_log.batまたは_04.bat（Windows限定）

コマンド2

1.5.8，1.6

メッセージ2

KAVU5287-E，KAVU5501-E

ajsprintコマンドに，関連線情報の出力順序をユニット名称順にするオプションを追加した。

構築2

2.2.1，2.2.2(113)

運用

13.1，13.1.8

コマンド1

2. ajsprint

エージェントホストのIPアドレスを変更する手順を変更した。

構築1

6.3.19，15.3.19

構築2

2.4.1，2.4.2(13)

運用

8.9.2

メッセージ1

1.3.4，KAVT0198-E，KAVT0199-E，KAVT0528-E，KAVT0658-E〜KAVT0661-E，KAVT0664-E

AIX，HP-UX，およびSolaris10で使用できる文字コードにUTF-8を追加した。

導入

10.1.1(5)(c)

設計（システム）

2.4.3(1)，2.4.3(5)，7.2.2，8.3.2

構築1

13.4.1(1)，15.1.9，付録C.2(4)，付録C.2 (5)，付録D.2(4)，付録D.2 (5)

構築2

2.2.2(59)，2.7.1，2.8.2(7)

運用

4.4.2

操作

15.3.6

コマンド1

1.4.1

コマンド2

1.4.1，2. ajsembdbsetup，2. jajs_setup，2. jajs_setup_cluster

メッセージ2

KAVV179-E，KAVV503-E，KAVV601-E，KAVV882-E，KAVV883-E，KAVV1503-E，KAVV2119-E

jajs_killall.clusterコマンドに指定できる論理ホスト名の文字数を拡張した。

運用

11.6.1(3)

コマンド1

2. jajs_killall.cluster

AIX V7.1またはAIX V6.1のJP1/AJS3 - Managerと，バージョン08-57以降のJP1/AJS2 - Manager for Mainframeが連携できるようにした。

設計（システム）

8.1.6

（凡例）

入門：JP1/Automatic Job Management System 3 入門

導入：JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド

設計（システム）：JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）

設計（業務）：JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）

構築1：JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1

構築2：JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2

運用：JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド

トラブル：JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング

操作：JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド

コマンド1：JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1

コマンド2：JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2

連携：JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド

メッセージ1：JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ1

メッセージ2：JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ2

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，JP1/Automatic Job Management System 3（以降，JP1/AJS3と省略します）のトラブルシューティングについて説明したものです。

対象読者

このマニュアルは次の方にお読みいただくことを前提に説明しています。

JP1/AJS3を使ったジョブの自動運転システムを運用しようと考えている方，または運用するために設計する方

JP1/AJS3を使ったジョブの自動運転システムを運用する方

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章から構成されています。

なお，このマニュアルは各OS（Operating System）に共通のマニュアルです。OSごとに差異がある場合は，本文中でそのつど内容を書き分けています。

第1章 トラブルへの対処手順と必要な資料

JP1/AJS3の運用中にトラブルが発生した場合の対処方法などを説明しています。

第2章 トラブルへの対処方法

JP1/AJS3を使用しているときに発生したトラブルの対処方法を説明しています。

JP1 Version 8での製品体系変更について

JP1 Version 8では，JP1/AJS2の製品体系に次の変更がありました。

JP1/AJS2 - Advanced Managerは廃止されました。JP1/AJS2 - Advanced Managerが提供していた組み込みデータベースは，JP1 Version 8では，JP1/AJS2 - Managerに同梱されています。

JP1/AJS2 - Light Editionは廃止されました。

JP1/AJS2 - Client Toolkitは廃止されました。

JP1/AJS2 - Viewは，Windows版だけの提供となりました。

JP1/AJS3のマニュアル体系とマニュアルの使い分けについて

JP1/AJS3のマニュアルは，14冊に分かれています。各マニュアルは，主に次の内容について記載しています。

なお，ここでのマニュアル名称は「JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3」を省略しています。

項番

マニュアル名

記載内容

1

入門

（3021-3-101）

JP1/AJS3の特長

JP1/AJS3の基本的な操作例

2

導入ガイド

（3021-3-102）

JP1/AJS3の特長

各機能の解説

3

設計ガイド（システム構築編）

（3021-3-103）

システムの設計時に検討する内容

システム設計時の注意事項

4

設計ガイド（業務設計編）

（3021-3-104）

ジョブやジョブネットの構築のために検討する内容

ジョブやジョブネット設計時の注意事項

5

構築ガイド1

（3021-3-105）

インストール・セットアップの操作手順

運用に合わせた環境設定の手順

6

構築ガイド2

（3021-3-106）

環境設定パラメーターの説明

運用プロファイルの説明

7

運用ガイド

（3021-3-107）

システムの運用時に知っておくべき情報

JP1/AJS3の運用に役立つノウハウ

8

トラブルシューティング

（3021-3-108）

障害が発生したときの対処方法

障害が発生したときに必要な資料

9

操作ガイド

（3021-3-109）

JP1/AJS3 - Viewの操作方法

JP1/AJS3 Console Viewの操作方法

画面，ダイアログボックスの説明

10

コマンドリファレンス1

（3021-3-110）

コマンドの文法

11

コマンドリファレンス2

（3021-3-111）

コマンドの文法（セットアップ時に使用するコマンド，特別な運用で使用するコマンド）

情報定義ファイルの文法と記述例

12

連携ガイド

（3021-3-112）

他製品と連携して実現する機能の解説およびセットアップ

13

メッセージ1

（3021-3-113）

JP1/AJS3が出力するメッセージ（KAJS〜KAVTで始まるメッセージ）

14

メッセージ2

（3021-3-114）

JP1/AJS3が出力するメッセージ（KAVU〜KNADで始まるメッセージ）

各マニュアルは，利用目的に合わせて次のようにお読みください。

利用目的

必ず読むマニュアル

必要に応じて読むマニュアル

JP1/AJS3の基本的な操作を体験したい。

入門

（3021-3-101）

操作ガイド

（3021-3-109）

JP1/AJS3の機能について知りたい。

導入ガイド

（3021-3-102）

連携ガイド

（3021-3-112）

ジョブの自動運転システムを構築したい（インストール，セットアップなど）。

設計ガイド（システム構築編）

（3021-3-103）

構築ガイド1

（3021-3-105）

構築ガイド2

（3021-3-106）

連携ガイド

（3021-3-112）

自動化する業務を設計したい（ジョブ定義，スケジュール定義など）。

設計ガイド（業務設計編）

（3021-3-104）

操作ガイド

（3021-3-109）

運転中のシステムの監視やメンテナンス方法について知りたい。

運用ガイド

（3021-3-107）

トラブルシューティング

（3021-3-108）

メッセージ1

（3021-3-113）

メッセージ2

（3021-3-114）

運用中のトラブルの対処方法について知りたい。

トラブルシューティング

（3021-3-108）

メッセージ1

（3021-3-113）

メッセージ2

（3021-3-114）

JP1/AJS3の操作方法について知りたい。

操作ガイド

（3021-3-109）

コマンドリファレンス1

（3021-3-110）

コマンドリファレンス2

（3021-3-111）

1　トラブルへの対処手順と必要な資料

この章では，JP1/AJS3の運用中にトラブルが発生した場合の対処方法などを説明します。

1.1　対処の手順

JP1/AJS3でトラブルが起きた場合の対処の手順を次に示します。

現象の確認

トラブルが発生したときの現象を確認してください。メッセージが出力されている場合は，メッセージの内容を確認してください。各メッセージの要因と対処方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ1　2. メッセージ一覧」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ2　1. メッセージ一覧」を参照してください。また，JP1/AJS3およびJP1/AJS3 Consoleが出力するログ情報については，「1.2 ログの種類とログ情報の格納先」を参照してください。

資料の採取

トラブルの要因を調べるために資料の採取が必要です。「1.3 トラブル発生時に採取が必要な資料」および「1.4 資料の採取方法」を参照して，必要な資料を採取してください。

問題の調査

採取した資料を基に問題の要因を調査し，問題が発生している部分，または問題の範囲を切り分けてください。

1.2　ログの種類とログ情報の格納先

JP1/AJS3を運用しているときに出力されるログ情報は3種類あります。

システム障害通知ログ

スケジューラーログ

トレースログ

3種類のログ情報の格納先を次の図に示します。

図1‒1　ログ情報の格納先

1.2.1　システム障害通知ログ

システム障害通知ログとは，システム側のトラブルを通知する，システム管理者向けのログ情報のことです。

このログ情報は，共通メッセージログおよび統合トレースログに出力されます。

(1)　共通メッセージログ

共通メッセージログは，Windowsイベントログまたはsyslogに出力されます。

(2)　統合トレースログ

統合トレースログとは，各プログラムが出力するトレース情報を，統合トレース機能（HNTRLib2）を通じて，一つの出力先ファイルにまとめて採取するログ情報のことです。共通メッセージログより詳しい内容のメッセージが出力されます。

統合トレースログは，統合トレースログファイルに出力されます。

統合トレースログの採取方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

統合トレースログのデフォルトの出力先は次のとおりです。

Windowsの場合

システムドライブ¥Program Files※¥HITACHI¥HNTRLib2¥spool¥hntr2{1|2|3|4}.log

UNIXの場合

/var/opt/hitachi/HNTRLib2/spool/hntr2{1|2|3|4}.log

注※

64ビット版のWindowsの場合は，「Program Files」を「Program Files (x86)」と読み替えてください。

統合トレースログに出力するシステム障害通知ログの種類を指定することもできます。出力するログの種類は，jajs_configコマンドで環境設定パラメーターHNTRLOGLEVELを設定してください。

JP1/AJS3 Consoleの場合は，JP1/AJS3 Consoleの環境設定ファイル（ajs2cm.conf， ajs2ca.conf）の環境設定パラメーターHNTRLOGLEVELに指定します。環境設定パラメーターHNTRLOGLEVELについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

統合トレースログファイルは，任意のテキストエディターで参照できます。統合トレースログファイルの出力例を次に示します。

図1‒2　統合トレースログファイルの出力例

統合トレースログファイルに出力されるヘッダー情報と出力項目の説明を次に示します。

表1‒1　統合トレースログファイルのヘッダー情報

ヘッダー情報

説明

OS情報

統合トレース機能が起動しているOSの情報が出力されます。

ホスト名

統合トレース機能が起動しているホスト名が出力されます。

タイムゾーン

Windowsの場合

OSのタイムゾーンが出力されます。

UNIXの場合

統合トレースログの環境変数TZが出力されます。

環境変数TZが設定されていない場合は，Unknownと出力されます。

統合トレース機能起動時刻

統合トレース機能を起動した時刻が出力されます。

表1‒2　統合トレースログファイルの出力項目

出力項目

説明

番号（4けた）

トレースレコードの通し番号。

番号はログを出力したプロセスごとに採番されます。

日付（10バイト）

トレースの取得日付：yyyy/mm/dd（年/月/日）。

時刻（12バイト）

トレースの取得時刻（ローカル時刻）：hh:mm:ss.sss（時:分:秒.ミリ秒）。

AP名

（16バイト以内）

アプリケーションを識別するための名称（アプリケーション識別名）。

JP1/AJS3で出力される主なAP名は次のとおりです。

JP1/AJS3サービス：JAJS_SPMD

スケジューラーのプロセス：ajsmasterd

フロー制御プロセス：ajsflowd（Windowsはajsflowd.exe）

ジョブサブミットプロセス：ajssubd（Windowsはajssubd.exe）

ジョブ完了待ちプロセス：ajssubwd（Windowsはajssubwd.exe）

ジョブ実行制御状態通知プロセス：jpqnfyfd（Windowsはjpqnfyfd.exe）

スケジュール制御プロセス：ajsschd

イベント・アクション制御マネージャープロセス：jpomanager

イベント・アクション制御エージェントプロセス：jpoagent

実行間隔制御用プロセス：jpocwttmMain

イベント（JP1イベントやログトラップなど）の監視用プロセスjpoeventwatch

イベント・アクション制御サブマネージャープロセス：jpomgrsub

イベント・アクション制御サブエージェントプロセス：jpoagtsub

ジョブ実行制御のプロセス：jpqmon

ジョブ実行制御のマネージャープロセス：jpqman

ジョブ実行制御のエージェントプロセス：jpqagt

ネットワーク制御プロセス：ajsinetd

JP1/AJS3 - Viewで接続されたときに開始するプロセス：ajsmonsvr

JP1/AJS3 - Queueless Agentサービス（キューレスエージェントプロセス）：ajsqlagtd

JP1/AJS3 - Queueless File Transferサービス（キューレスファイル転送プロセス）：ajsqlftpd

JP1/AJS3 Check Managerサービス：ajschkmand（Windowsはajschkmand.exe）

JP1/AJS3 Check Agentサービス：ajschkagtd

JP1/AJS3 Console Manager サービス：ajscminetd

JP1/AJS3 Console Agentサービス：ajscainetd

その他のプロセスおよびコマンド：プロセス名およびコマンド名

pid

プロセスID。OSが付けるプロセスID。

16進数で出力されます。

tid

スレッドID。スレッドを識別するためのID。

16進数で出力されます。

メッセージID

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ1　1.2.1 メッセージの出力形式」で説明したメッセージID。この製品で使用するメッセージID。

メッセージテキスト

統合トレースログに出力されるメッセージのテキスト。この製品から出力されるメッセージテキスト。

注意事項

統合トレースログに出力されるログの時刻は，出力したプロセスのタイムゾーンでフォーマットされます。そのため，環境変数TZを変更したユーザーなどがサービスを起動したり，コマンドを実行したりすると，OSに設定されているタイムゾーンと異なる時刻が出力されることがあります。

1.2.2　スケジューラーログ

スケジューラーログとは，JP1/AJS3のスケジューラーサービスが出力する，運用管理者向けのログ情報のことです。ジョブネットやジョブの実行開始・実行終了および操作に関する情報が出力されます。

JP1/AJS3のスケジューラーログのログ情報は，JP1/AJS3 - Managerホストでスケジューラーサービス単位またはホスト単位で出力されます。スケジューラーサービス単位で出力するか，ホスト単位で出力するかは，環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTDESTで指定できます。デフォルトでは，スケジューラーサービス単位で出力されます。

スケジューラーサービス単位で出力する場合

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTDESTで「schedule」を指定している場合は，スケジューラーサービス単位でスケジューラーログが出力されます。ログの出力先は，環境設定パラメーターAJSLOGFILE1，または環境設定パラメーターAJSLOGFILE2に指定したファイルです。デフォルトは，次のとおりです。

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

「%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥ajs-log1.log」または

「%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥ajs-log2.log」

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

・「システムドライブ¥Windows」配下

・「システムドライブ¥Program Files」配下

・「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下（64ビット版のWindowsの場合）

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダが上記以外の場合

「JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥ajs-log1.log」または

「JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥ajs-log2.log」

Windows Server 2003の場合

「JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥ajs-log1.log」または

「JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥ajs-log2.log」

UNIXの場合

「/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/ajs-log1.log」または

「/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/ajs-log2.log」

ホスト単位で出力する場合

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTDESTで「host」を指定している場合は，ホスト単位でスケジューラーログが出力されます。この場合，異なるスケジューラーサービスのスケジューラーログが一つのファイルに出力されます。ログの出力先は，環境設定パラメーターHOSTLOGFILE1，または環境設定パラメーターHOSTLOGFILE2に指定したファイルです。デフォルトは，次のとおりです。

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

「%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥log¥ajs-host-log1.log」または「%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥log¥ajs-host-log2.log」

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

・「システムドライブ¥Windows」配下

・「システムドライブ¥Program Files」配下

・「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下（64ビット版のWindowsの場合）

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダが上記以外の場合

「JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥log¥ajs-host-log1.log」または

「JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥log¥ajs-host-log2.log」

Windows Server 2003の場合

「JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥log¥ajs-host-log1.log」または

「JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥log¥ajs-host-log2.log」

UNIXの場合

「/var/opt/jp1ajs2/log/ajs-host-log1.log」または「/var/opt/jp1ajs2/log/ajs-host-log2.log」

スケジューラーログの出力形式

スケジューラーログの出力形式を次に示します。

ログ種別△日付△時刻△付加情報

（凡例）

△：1バイトの空白文字

スケジューラーログの詳細については，「付録C.1 スケジューラーサービスが出力するログ」を参照してください。

1.2.3　トレースログ

トレースログとは，トラブルが発生した場合に，トラブル発生の経緯を調査したり，各処理の処理時間を測定したりするために採取するログ情報のことです。

JP1/AJS3のトレースログのログ情報は，複数のトレースログファイルに出力されます。各トレースログファイルについては，内部形式は公開していません。また，バイナリファイルについては，テキストエディターなどを使ってファイルの内容を参照することはできません。

(1)　スケジューラー

JP1/AJS3 - Managerホストで一つのファイルをラップアラウンドして使用します。ファイルサイズのデフォルトは20,480キロバイトで，出力形式はバイナリー形式です。ただし，ajstrsetszコマンドでトレースログファイルサイズを変更することができます。ajstrsetszコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajstrsetsz」を参照してください。

(2)　ジョブ実行

JP1/AJS3 - ManagerホストやJP1/AJS3 - Agentホストで機能ごとに複数のファイルに分かれます。各ファイルの名称については，「1.2.4 ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。各ファイルのサイズは512キロバイトです。ファイルサイズは変更できません。また，出力形式は公開していません。

(3)　イベント・アクション

JP1/AJS3 - ManagerホストやJP1/AJS3 - Agentホストで機能ごとに二つのファイルに分かれます。各ファイルの名称については，「1.2.4 ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。各ファイルのサイズは128キロバイトです。

(4)　キューレスジョブ

JP1/AJS3 - ManagerホストとJP1/AJS3 - Agentホストでそれぞれ一つのファイルをラップアラウンドして使用します。ファイルサイズのデフォルトは15,360キロバイトで，出力形式はバイナリー形式です。また，ajsqltrsetszコマンドでトレースログファイルサイズを変更することができます。ajsqltrsetszコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqltrsetsz」を参照してください。

(5)　その他

JP1/AJS3 Console機能のトレースログファイルは，JP1/AJS3 Console ManagerとJP1/AJS3 Console Agentでそれぞれ一つのファイルをラップアラウンドして使用します。ファイルサイズのデフォルトは3,072キロバイトで，出力形式はバイナリー形式です。また，JP1/AJS3 Console Managerはajscmtrsetszコマンドで，JP1/AJS3 Console Agentはajscatrsetszコマンドでトレースログファイルサイズを変更することができます。ajscmtrsetszコマンドおよびajscatrsetszコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajscmtrsetsz」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajscatrsetsz」を参照してください。

定義内容の事前チェック機能のトレースログファイルは，JP1/AJS3 Check Manager機能またはJP1/AJS3 Check Agent機能で一つのファイルをラップアラウンドして使用します。ファイルサイズのデフォルトは3,072キロバイトで，出力形式はバイナリー形式です。また，ajschktrsetszコマンドでトレースログファイルサイズを変更することができます。ajschktrsetszコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajschktrsetsz」を参照してください。

プロセス管理のトレースログファイルは，JP1/AJS3 - ManagerホストやJP1/AJS3 - Agentホストで機能ごとに複数のファイルに分かれます。各ファイルの名称については，「1.2.4 ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。各ファイルのサイズは384キロバイトです。ファイルサイズは変更できません。また，出力形式は公開していません。

1.2.4　ログファイルおよびディレクトリ一覧

(1)　Windowsの場合

Windows版JP1/AJS3のスケジューラーログおよび各機能のトレースログについて，ログファイル名およびフォルダ名を表1-4〜表1-6に示します。

「ログの種類」には，JP1/AJS3が出力するログの種類を記載しています。

「ログファイル名・フォルダ名」には，次に示すインストール先フォルダを記載しています。

Mgr_Path

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ※1配下の場合：

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダが上記以外の場合：

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ

Windows Server 2003の場合：

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ

インストール先フォルダのデフォルトは，「システムドライブ¥Program Files※3¥HITACHI¥jp1ajs2」です。

Agt_Path

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ※1配下の場合：

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダが上記以外の場合：

JP1/AJS3 - Agentのインストール先フォルダ

Windows Server 2003の場合：

JP1/AJS3 - Agentのインストール先フォルダ

インストール先フォルダのデフォルトは，「システムドライブ¥Program Files※3¥HITACHI¥jp1ajs2」です。

View_Path

Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008，またはWindows Vistaの場合：

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V

Windows Server 2003またはWindows XP Professionalの場合：

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ

インストール先フォルダのデフォルトは，「システムドライブ¥Program Files※3¥HITACHI¥JP1AJS2V」です。

CM_Path

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ※1配下の場合：

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2CM

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダが上記以外の場合：

JP1/AJS3 Consoleのインストール先フォルダ

Windows Server 2003の場合：

JP1/AJS3 Consoleのインストール先フォルダ

インストール先フォルダのデフォルトは，「システムドライブ¥Program Files※3¥HITACHI¥jp1ajs2cm」です。

注※1

「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

「システムドライブ¥Windows」配下

「システムドライブ¥Program Files」配下

「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下（64ビット版のWindowsの場合）

注※2

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

注※3

64ビット版のWindowsの場合は，「Program Files」を「Program Files (x86)」と読み替えてください。

クラスタ運用時のログ出力先フォルダは，特に注釈がない場合には，次の表に示すフォルダに置き換えてください。

表1‒3　クラスタ運用時のログ出力先フォルダ

表1-4〜表1-6での表記

クラスタ運用時のログ出力先フォルダ

Mgr_Path

共有ディスク名¥jp1ajs2

Agt_Path

共有ディスク名¥jp1ajs2

「デフォルトのディスク占有量」には，環境設定がデフォルトの状態で運用した場合のディスク占有量を記載しています。ログファイルが複数ある場合は，その合計を記載しています。ログファイル容量を変更していない場合は，表で示す容量がログファイル容量です。

「最大ディスク占有量」には，定義を変更した場合も含めて，ログファイルの最大占有量を記載しています。ログファイルが複数ある場合は，その合計を記載しています。定義によって変化する値については最大の値を記載しています。

「ファイルの切り替え時期」には，JP1/AJS3が出力先のログファイルを切り替えるタイミングを記載しています。値が示されていて，複数あるログファイルの場合，最大ディスク占有量に達したときには，更新日時の古いファイルから上書きします。

表1‒4　JP1/AJS3 - Managerのログファイルおよびフォルダ一覧（Windowsの場合）

ログの種類

ログファイル名・フォルダ名

出力される情報の内容

デフォルトのディスク占有量※1

最大ディスク占有量※1

ファイルの切り替え時期※2

システム管理ログ

Mgr_Path¥log¥JAJS_SPMD{1|2|3}.log

JP1/AJS3サービスの起動・停止・状態確認時のトレースログ※3

384

384

128

Mgr_Path¥log¥JAJS_SPMD_COMMAND{1|2|3}.log

384

384

128

Mgr_Path¥log¥JAJS_SERVICE{1|2|3}.log

384

384

128

Mgr_Path¥log¥JAJS_DBMD_[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3}.log

384

384

128

Mgr_Path¥log¥JAJS_HSTD{1|2|3}.log

384

384

128

Mgr_Path¥log¥JAJS_AGTD{1|2|3}.log

384

384

128

Mgr_Path¥log¥JAJS_SCHD_[スケジューラーサービス名]{1|2|3}.log

384

384

128

Mgr_Path¥log¥hliclibtrc{1|2|3|4|5}.log

ライセンス管理用のログファイル※3

5,120

5,120

1,024

Mgr_Path¥log¥hlicliberr{1|2|3|4|5}.log

5,120

5,120

1,024

Mgr_Path¥log¥hliclibmgrtrc{1|2|3|4|5}.log

5,120

5,120

1,024

Mgr_Path¥log¥hliclibmgrerr{1|2|3|4|5}.log

5,120

5,120

1,024

Mgr_Path¥log¥hliclibtrc.conf

ライセンス管理用のログファイルの管理ファイル※3

256バイト

256バイト

ラップアラウンド

Mgr_Path¥log¥hlicliberr.conf

256バイト

256バイト

ラップアラウンド

Mgr_Path¥log¥hliclibmgrtrc.conf

256バイト

256バイト

ラップアラウンド

Mgr_Path¥log¥hliclibmgrerr.conf

256バイト

256バイト

ラップアラウンド

スケジューラーログ※4

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥ajs-log{1|2}.log

ジョブネット・ジョブ・スケジューラーサービスに関する稼働情報（スケジューラーサービス単位で出力した場合）

20,480

4,000,000

環境設定のスケジューラーログファイルのサイズ

（10,240）

Mgr_Path¥log¥ajs-host-log{1|2}.log

ジョブネット・ジョブ・スケジューラーサービスに関する稼働情報（ホスト単位で出力した場合）

20,480

4,000,000

環境設定のホスト単位のスケジューラーログファイルのサイズ

（10,240）

ajsinetd内部ログ※23

Mgr_Path¥log¥ajsinetd{1|2}.log

ネットワーク制御プロセスの内部ログ※3

256

4,000,000

ajsinetd内部ログサイズ

（128）

ajscdinetd内部ログ※23

Mgr_Path¥log¥ajscdinetd{1|2}.log

JP1/AJS3 - Software Development Kitのネットワーク制御プロセスの内部ログ※3

256

4,000,000

ajscdinetd内部ログサイズ

（128）

ajsmonsvr内部ログ※23

Mgr_Path¥log¥ajscdmonsvr_スケジューラーサービス名_{1|2}.log

JP1/AJS3 - Software Development Kitが接続するajsmonsvrプロセスの内部ログ※3

8,192

32,768

ajsmonsvr内部ログのサイズ（4,096）

トレースログ※5,※6

Mgr_Path¥log¥tracelog

スケジューラーサービス・ジョブネットに対する操作情報・トレースログ※3,※8

20,480

2,097,151

ラップアラウンド

ジョブ実行マネージャーログ※10

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpqmanexec{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15}.log※9

ジョブ実行時のジョブ実行制御マネージャープロセスのトレースログ※3

15,360

524,288

ログ設定でのログサイズ

（1,024）

Mgr_Path¥log¥jpqmanexec{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15}.log※9

ジョブ実行エージェントログ※10

Mgr_Path¥log¥jpqagtexec{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※18

ジョブ実行時のジョブ実行制御エージェントプロセスのトレースログ※3

4,096

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

Mgr_Path¥log¥jpqagtexecmon{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※19

4,096

524,288

ジョブ実行クライアントログ※10

Mgr_Path¥log¥jpqcliexec{1|2}.log※20

jpqxxxxコマンドJpqxxxxAPIの実行トレースログ※3

1,024

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

ジョブ実行状態通知ログ※10

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpqnfyexec{1|2}.log※21

ジョブ実行時のジョブ実行制御通信のトレースログ※3

1,024

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

イベント・アクション制御マネージャーログ※7

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpomanager{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13}.log※24

イベントジョブ実行時のイベント・アクション制御マネージャーのトレースログ※3

26,624

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（2,048）

Mgr_Path¥log¥jpomanager{1|2|3|4|5|6}.log※25

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpomgrsub{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※24

8,192

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（1,024）

Mgr_Path¥log¥jpomgrsub{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※25

イベント・アクション制御エージェントログ※7

Mgr_Path¥log¥jpoagent{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※25

イベントジョブ実行時のイベント・アクション制御エージェントのトレースログ※3

8,192

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（1,024）

Mgr_Path¥log¥jpoagtsub{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}.log※25

16,384

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（1,024）

イベント監視ログ※7

Mgr_Path¥log¥jpoeventwatch{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※25

JP1イベント受信監視ジョブ・Windowsイベントログ監視ジョブ・ログファイル監視ジョブ実行時のトレースログ※3

8,192

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（1,024）

イベント検索ログ※7

Mgr_Path¥log¥jpoevsearch{1|2}.log※25

JP1イベント受信監視ジョブの実行前イベント検索実行時のトレースログ※3

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

ファイル監視ログ※7

Mgr_Path¥log¥jpocwtflMain{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13}.log※25

ファイル監視ジョブ実行時のトレースログ※3

26,624

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（2,048）

実行間隔制御ログ※7

Mgr_Path¥log¥jpocwttmMain{1|2|3|4|5|6}.log※25

実行間隔制御ジョブ実行時のトレースログ※3

1,536

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（256）

メール監視ログ（共通）※7

Mgr_Path¥log¥jpocwtmlmain{1|2}.log※25

メール連携機能を使用したときのメール受信監視ジョブ・メール送信ジョブ実行時のトレースログ※3

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

Mgr_Path¥log¥jpomlapisend{1|2}.log※31

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

Mgr_Path¥log¥jpomlapirec{1|2}.log※31

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

Mgr_Path¥log¥jpomlapisend2{1|2}.log※31

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

Mgr_Path¥log¥jpomlapirec2{1|2}.log※31

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

メール監視ログ（メール連携をデスクトップ上で行う場合）※7

Mgr_Path¥log¥jpomldsk{1|2}.log※31

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

メール監視ログ（メール連携をサービス上で行う場合）※7

Mgr_Path¥log¥jpomlsrv{1|2}.log※31

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

Outlookを使用しないメール送信ジョブのログ

Mgr_Path¥sys¥prf¥プロファイル名¥telsmail.{log|old}※25

Outlookを使用しないメール送信ジョブ実行時のトレースログ※3

4,096

19,998

ログ設定でのログサイズ

（2,048）

Mgr_Path¥sys¥prf¥プロファイル名¥smaildbg.{log|old}※25

4,096

19,998

ログ設定でのログサイズ

（2,048）

Mgr_Path¥sys¥prf¥プロファイル名¥protocol.{log|old}※25

4,096

19,998

ログ設定でのログサイズ

（2,048）

Cm2連携ログ

Mgr_Path¥log¥jpoovlink{1|2}.log※5

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMを使った監視を行う場合のトレースログ※3

512

512

256

ジョブ実行内部ログ※10

Mgr_Path¥log¥jpqagent¥jpqagt_{00|01|02|03|04|05|06|07}.log

−※3,※8

4,096

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

Mgr_Path¥log¥jpqagent¥jpqmon_{00|01|02|03|04|05|06|07}.log

−※3,※8

4,096

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

Mgr_Path¥log¥jpqagent¥jpqnjpagt_{00|01|02|03|04|05|06|07}.log

−※3,※8

4,096

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

Mgr_Path¥log¥jpqagent¥jpqnjpdata_{00|01}.log

−※3,※8

1,024

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

ジョブ実行内部ログ※10

Mgr_Path¥log¥jpqclient¥jpqclient_{00|01|02|03|04|05|06|07|08|09}.log

−※3,※8

10,240

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,024）

Mgr_Path¥log¥jpqclient¥jpqclientnjp_{00|01|02|03|04|05|06|07|08|09}.log

−※3,※8

10,240

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,024）

Mgr_Path¥log¥jpqclient¥jpqnjpdata_{00|01}.log

−※3,※8

1,024

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

ジョブ実行内部ログ※10

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpqmanager¥jpqman_{00|01|02|03}.log

−※3,※8

2,048

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

Mgr_Path¥log¥jpqmanager¥jpqman_{00|01|02|03}.log

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpqmanager¥jpqmandb_{00|01|02|03}.log

−※3,※8

2,048

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

Mgr_Path¥log¥jpqmanager¥jpqmandb_{00|01|02|03}.log

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpqmanager¥jpqmannjp_{00|01|02|03}.log

−※3,※8

2,048

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

Mgr_Path¥log¥jpqmanager¥jpqmannjp_{00|01|02|03}.log

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpqmanager¥jpqnjpdata_{00|01}.log

−※3,※8

1,024

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

Mgr_Path¥log¥jpqmanager¥jpqnjpdata_{00|01}.log

ジョブ実行内部ログ※10

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpqnotify¥jpqnotify_{00|01}.log

−※3,※8

1,024

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpqnotify¥jpqnotifynjp_{00|01}.log

−※3,※8

1,024

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥jpqnotify¥jpqnjpdata_{00|01}.log

−※3,※8

1,024

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

フロー制御サブプロセス内部ログ

Mgr_Path¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥ajsflbd{1|2}.log

待ち合わせ条件付きユニットのトレースログ※3

20,480

4,000,000

フロー制御サブプロセス内部ログのサイズ（10,240）

ジョブ実行環境データベース再編成ログ

Mgr_Path¥database¥queue¥CONDENSE{1|2}.log

−

1,024

1,024

512

スケジューラーデータベース再編成ログ

Mgr_Path¥database¥schedule¥スケジューラーサービス名¥CONDENSE{1|2}.log

−

1,024

1,024

512

イベント・アクション共通ログ※5,※7

Mgr_Path¥log¥jpocommonerr{1|2}.log

−※3

16,384

4,194,304

（4ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（8,192）

イベント・アクション共通エラーログ※5

Mgr_Path¥log¥jpoproccomerr{1|2}.log

−※3

256

256

128

jajs_migrateコマンドトレースログファイル

Mgr_Path¥log¥jajs_migrate_論理ホスト名_{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20}.log※30

JP1/AJS2の環境からJP1/AJS3の環境への移行時に出力されるログ※3

10

200

jajs_migrateコマンド実行時

jajs_setupコマンドトレースログファイル※5

Mgr_Path¥log¥jajs_setup_{01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20}.log※28

環境設定時に出力されるログ※3

200

200

jajs_setupコマンド実行時

jajs_configコマンドトレースログファイル

Mgr_Path¥log¥jajs_config_{1|2}.log

環境設定パラメーターの設定時に出力されるログ※3

1

256

128

jajs_setup_clusterコマンドトレースログファイル※5

Mgr_Path¥log¥jajs_setup_cluster_{01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20}.log※28

クラスタ環境の環境設定時に出力されるログ※3

200

200

jajs_setup_clusterコマンド実行時

jajs_pmtconコマンドトレースログファイル

Mgr_Path¥log¥jajs_pmtcon_{1|2}.log

接続元制限の設定時に出力されるログ※3

1

256

128

キューレスログファイル※16

Mgr_Path¥log¥ajsql-log{1|2}.log

キューレスエージェントサービスのジョブ実行情報

16,384

4,000,000

環境設定のキューレスログファイルのサイズ（8,192）

キューレストレースログファイル※5,※17

Mgr_Path¥log¥tracelog.ql

キューレスジョブ，およびキューレスジョブ実行制御関連コマンド実行時のトレースログ※3,※8

15,360

2,097,151

ラップアラウンド

キューレスジョブ実行内部ログ※26

Mgr_Path¥log¥ajsqlexeclog※27

キューレスジョブ実行時のトレースログ※3,※8

24,576

2,097,151

ラップアラウンド

Mgr_Path¥log¥ajsqlexeclog_ftpd

10,240

2,097,151

ラップアラウンド

キューレスジョブのステータスファイル※32

Mgr_Path¥log¥ajsqlstat.dat

実行中のキューレスジョブの情報※3，※8

2,048

2,000,000

ラップアラウンド

JP1/AJS3 Console Managerトレースログファイル※5,※11

CM_Path¥log¥tracelog.cm

−※3,※8

3,072

2,097,151

ラップアラウンド

JP1/AJS3 Console Agentトレースログファイル※5,※12

Mgr_Path¥log¥tracelog.ca

−※3,※8

3,072

2,097,151

ラップアラウンド

メンテナンスログファイル※5

Mgr_Path¥log¥jajs_maintain_manager{1|2|3|4}.log※13

メンテナンス処理実行時のデータベース再編成ログ※3

1,484

1,484

メンテナンス処理実行時

Mgr_Path¥log¥jajs_maintain_[スケジューラーサービス名]{1|2|3|4}.log※13

1,484

1,484

メンテナンス処理実行時

自動再編成ログファイル※5

Mgr_Path¥log¥jpqautocond{1|2|3|4}.log※14

自動再編成処理実行時のデータベース再編成ログ※3

764

764

自動再編成処理実行時

Mgr_Path¥log¥ajsautocond{1|2|3|4}.log※14

764

764

自動再編成処理実行時

定義チェックログファイル※5，※22

Mgr_Path¥log¥ajscheck{1|2}.log

定義内容の事前チェックログ

8,192

4,000,000

環境設定の定義チェックのログファイルサイズ

定義チェックトレースログファイル※5，※15

Mgr_Path¥log¥tracelog.ch

定義内容の事前チェックによって出力されるトレースログ※3,※8

3,072

2,097,151

ラップアラウンド

組み込みDB操作コマンド実行ログ※5

Mgr_Path¥log¥ajsembdbbackup.log

組み込みDBの操作コマンドによって出力されるログ※3

4,096

−

−※29

Mgr_Path¥log¥ajsembdbrstr.log

4,096

−

−※29

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdboplog[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbrorg[ホスト名][スケジューラーサービス名]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbreclaim[ホスト名][スケジューラーサービス名]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbaddarea[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbaddlog[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbstop[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbstop_nv[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbstart[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbstart_nv[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbcancel[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbunset[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbbuild[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbsetup[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbstatus[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbinstl{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbuninstl{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

Mgr_Path¥log¥embdb¥ajsembdbmaintain{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

エージェント管理トレースログ※5

Mgr_Path¥log¥ajsagttrace

−※3,※8

20,480

20,480

ラップアラウンド

エージェント管理ログ

Mgr_Path¥log¥ajsagtmd{1|2}.log

エージェント管理制御のエージェント情報※3

8,192

8,192

4,096

通信制御トレースログ

Mgr_Path¥log¥tracelog-nw

−※3,※8

40,960

40,960

ラップアラウンド

通信制御ログ

Mgr_Path¥log¥ajsnetwd{1|2|3|4|5}.log

−※3

51,200

51,200

10,240

エクスポートコマンドトレースログファイル※5

Mgr_Path¥log¥jajs_rpenvexport_[論理ホスト名]_{1|2|3|4}.log

−※3

256

256

32

Mgr_Path¥log¥ajsdbenvexport_[論理ホスト名]_{1|2|3|4}.log

−※3

256

256

32

インポートコマンドトレースログファイル※5

Mgr_Path¥log¥jajs_rpenvimport_[論理ホスト名]_{1|2|3|4}.log

−※3

256

256

32

Mgr_Path¥log¥ajsdbenvimport_[論理ホスト名]_{1|2|3|4}.log

−※3

256

256

32

移行コマンド実行ログ※5

Mgr_Path¥log¥JP1AJS3_DBCnvExport_{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20}.log※30

移行コマンドによって出力されるログ※3

10

200

ajscnvdbexportコマンド実行時

Mgr_Path¥log¥JP1AJS3_DBCnvImport_{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20}.log※30

10

200

ajscnvdbimportコマンド実行時

ajsdbmgrd内部ログ

Mgr_Path¥log¥ajsdbmgrd_[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2}.log

DB稼働制御プロセスの内部ログ※3

8,192

8,192

4,096

注※1

単位が記載されていない場合，「デフォルトのディスク占有量」「最大ディスク占有量」の単位は，「キロバイト」です。括弧内の値は，「ギガバイト」で表したときの値です。

注※2

「ファイルの切り替え時期」の括弧内の値は，ログファイルが切り替わるタイミングのデフォルトを記載しています。単位は「キロバイト」です。

注※3

出力される情報の形式は公開していません。

注※4

ディスク占有量を変更できます。変更時は，jajs_configコマンドで環境設定パラメーターLOGSIZEを設定してください。

ディスク占有量の見積もり方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.1 スケジューラーログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

注※5

クラスタ運用時にもデフォルトのフォルダに出力されます。

注※6

ディスク占有量を変更できます。変更時は，ajstrsetszコマンドを使用してください。

注※7

ディスク占有量を変更できます。ディスク占有量を変更するときは，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.3 イベントジョブが出力するログのサイズを見積もる」を参照してください。

注※8

バイナリー情報のため参照できません。

注※9

クラスタ運用時はファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

jpqExecLog_man{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15}.log

注※10

ディスク占有量を変更できます。ディスク占有量を変更するときは，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　7.1.4 QUEUEジョブ，サブミットジョブ実行環境のログのサイズを見積もる」を参照してください。

注※11

ディスク占有量を変更できます。変更時は，ajscmtrsetszコマンドを使用してください。JP1/AJS3 Console Manager機能を使用しない場合，トレースログファイルは作成されません。

注※12

ディスク占有量を変更できます。変更時は，ajscatrsetszコマンドを使用してください。JP1/AJS3 Console Agent機能を使用しない場合，トレースログファイルは作成されません。

注※13

クラスタ運用時はファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

jajs_maintain_manager_[論理ホスト名]{1|2|3|4}.log

jajs_maintain_[スケジューラーサービス名]_[論理ホスト名]{1|2|3|4}.log

注※14

クラスタ運用時はファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

jpqautocond_[論理ホスト名]{1|2|3|4}.log

schedule¥ajsautocond_[論理ホスト名]{1|2|3|4}.log

注※15

ディスク占有量を変更できます。変更時は，ajschktrsetszコマンドを使用してください。JP1/AJS3 Check Manager機能，またはJP1/AJS3 Check Agent機能を使用しない場合，トレースログファイルは作成されません。

注※16

ディスク占有量を変更できます。変更時は，jbssetcnfコマンドで環境設定パラメーターAJSQL_LOGSIZEを設定してください。

ディスク占有量の見積もり方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　7.2.1(1) キューレスログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

注※17

ディスク占有量を変更できます。変更時は，ajsqltrsetszコマンドを使用してください。

注※18

クラスタ運用時はファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

jpqExecLog_agt{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

注※19

クラスタ運用時はファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

jpqExecLog_agtmon{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

注※20

クラスタ運用時はファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

jpqExecLog_cli{1|2}.log

注※21

クラスタ運用時はファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

jpqExecLog_nfy{1|2}.log

注※22

ディスク占有量を変更できます。変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.5 JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能の設定」を参照してください。

注※23

ディスク占有量を変更できます。変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

注※24

ログ出力先フォルダは，定義キー[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]の環境設定パラメーターAJSLOGDIRの設定で変更できます。

注※25

Mgr_Pathの内容は，定義キー[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMMANAGER]および[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]の環境設定パラメーターWaitInfFileOutDirの設定で変更できます。

注※26

ディスク占有量を変更できます。変更時は，ajsqlexecsetszコマンドを使用してください。ajsqlexecsetszコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlexecsetsz」を参照してください。

また，ディスク占有量の見積もり方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　7.2.1(3) キューレスジョブ実行内部ログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

注※27

クラスタ運用時はファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

Mgr_Path¥log¥ajsqlexeclog-[論理ホスト名]

フルパス名が256バイト以上である場合，[論理ホスト名]は論理ホスト名の先頭から30バイトとなります。

注※28

最新の実行結果は，「01」のログファイルに出力されます。コマンドが実行されると，ログファイルはそれぞれ＋1した数値のファイル名にリネームされ，「01」のログファイルが新たに作成されます。ログファイル名の最大数値までファイルがある状態でコマンドを実行すると，いちばん大きな数値のログファイルにあるログ情報が破棄されます。

注※29

無限に大きくなります。必要に応じて退避，削除してください。

注※30

最新の実行結果は，いちばん大きな数値のログファイルに出力されます。ログファイル名の最大数値までファイルがある状態でコマンドを実行すると，「01」のログファイルにあるログ情報が破棄されます。

注※31

クラスタ運用時も，物理ホスト上のフォルダに出力されます。そのため，Mgr_Pathの内容は，クラスタ運用の場合も，定義キー[JP1_DEFAULT¥JP1AOMAGENT]の環境設定パラメーターWaitInfFileOutDirの設定で変更できます。

注※32

ディスク占有量を変更できます。変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

表1‒5　JP1/AJS3 - Agentのログファイルおよびフォルダ一覧（Windowsの場合）

ログの種類

ログファイル名・フォルダ名

出力される情報の内容

デフォルトのディスク占有量※1

最大ディスク占有量※1

ファイルの切り替え時期※2

システム管理ログ

Agt_Path¥log¥JAJS_SPMD{1|2|3}.log

JP1/AJS3サービスの起動・停止・状態確認時のトレースログ※3

384

384

128

Agt_Path¥log¥JAJS_SPMD_COMMAND{1|2|3}.log

384

384

128

Agt_Path¥log¥JAJS_SERVICE{1|2|3}.log

384

384

128

Agt_Path¥log¥hliclibtrc{1|2|3|4|5}.log

ライセンス管理用のログファイル※3

5,120

5,120

1,024

Agt_Path¥log¥hlicliberr{1|2|3|4|5}.log

5,120

5,120

1,024

Agt_Path¥log¥hliclibmgrtrc{1|2|3|4|5}.log

5,120

5,120

1,024

Agt_Path¥log¥hliclibmgrerr{1|2|3|4|5}.log

5,120

5,120

1,024

Agt_Path¥log¥hliclibtrc.conf

ライセンス管理用のログファイルの管理ファイル※3

256バイト

256バイト

ラップアラウンド

Agt_Path¥log¥hlicliberr.conf

256バイト

256バイト

ラップアラウンド

Agt_Path¥log¥hliclibmgrtrc.conf

256バイト

256バイト

ラップアラウンド

Agt_Path¥log¥hliclibmgrerr.conf

256バイト

256バイト

ラップアラウンド

ジョブ実行エージェントログ※10

Agt_Path¥log¥jpqagtexec{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※11

ジョブ実行時のジョブ実行制御エージェントプロセスのトレースログ※3

4,096

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

Agt_Path¥log¥jpqagtexecmon{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※12

4,096

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

ジョブ実行クライアントログ※10

Agt_Path¥log¥jpqcliexec{1|2}.log※13

jpqxxxxコマンドJpqxxxxAPIの実行トレースログ※3

1,024

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

イベント・アクション制御エージェントログ※4

Agt_Path¥log¥jpoagent{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※15

イベントジョブ実行時のイベント・アクション制御エージェントのトレースログ※3

8,192

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（1,024）

Agt_Path¥log¥jpoagtsub{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}.log※15

16,384

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（1,024）

イベント監視ログ※4

Agt_Path¥log¥jpoeventwatch{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※15

JP1イベント受信監視ジョブ・Windowsイベントログ監視ジョブ・ログファイル監視ジョブ実行時のトレースログ※3

8,192

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（1,024）

イベント検索ログ※4

Agt_Path¥log¥jpoevsearch{1|2}.log※15

JP1イベント受信監視ジョブの実行前イベント検索実行時のトレースログ※3

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

ファイル監視ログ※4

Agt_Path¥log¥jpocwtflMain{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13}.log※15

ファイル監視ジョブ実行時のトレースログ※3

26,624

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（2,048）

実行間隔制御ログ※4

Agt_Path¥log¥jpocwttmMain{1|2|3|4|5|6}.log※15

実行間隔制御ジョブ実行時のトレースログ※3

1,536

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（256）

メール監視ログ

（共通）※4

Agt_Path¥log¥jpocwtmlmain{1|2}.log※15

メール連携機能を使用したときのメール受信監視ジョブ・メール送信ジョブ実行時のトレースログ※3

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

Agt_Path¥log¥jpomlapisend{1|2}.log※19

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

Agt_Path¥log¥jpomlapirec{1|2}.log※19

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

Agt_Path¥log¥jpomlapisend2{1|2}.log※19

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

Agt_Path¥log¥jpomlapirec2{1|2}.log※19

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

メール監視ログ

（メール連携をデスクトップ上で行う場合）※4

Agt_Path¥log¥jpomldsk{1|2}.log※19

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

メール監視ログ

（メール連携をサービス上で行う場合）※4

Agt_Path¥log¥jpomlsrv{1|2}.log※19

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

Outlookを使用しないメール送信ジョブのログ

Agt_Path¥sys¥prf¥プロファイル名¥telsmail.{log|old}※15

Outlookを使用しないメール送信ジョブ実行時のトレースログ※3

4,096

19,998

ログ設定でのログサイズ

（2,048）

Agt_Path¥sys¥prf¥プロファイル名¥smaildbg.{log|old}※15

4,096

19,998

ログ設定でのログサイズ

（2,048）

Agt_Path¥sys¥prf¥プロファイル名¥protocol.{log|old}※15

4,096

19,998

ログ設定でのログサイズ

（2,048）

Cm2連携ログ

Agt_Path¥log¥jpoovlink{1|2}.log※6

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMを使った監視を行う場合のトレースログ※3

512

512

256

ジョブ実行内部ログ※7

Agt_Path¥log¥jpqagent¥jpqagt_{00|01|02|03|04|05|06|07}.log

−※3,※5

4,096

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

Agt_Path¥log¥jpqagent¥jpqmon_{00|01|02|03|04|05|06|07}.log

−※3,※5

4,096

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

Agt_Path¥log¥jpqagent¥jpqnjpagt_{00|01|02|03|04|05|06|07}.log

−※3,※5

4,096

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

Agt_Path¥log¥jpqagent¥jpqnjpdata_{00|01}.log

−※3,※5

1,024

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

ジョブ実行内部ログ※7

Agt_Path¥log¥jpqclient¥jpqclient_{00|01|02|03|04|05|06|07|08|09}.log

−※3,※5

10,240

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,024）

Agt_Path¥log¥jpqclient¥jpqclientnjp_{00|01|02|03|04|05|06|07|08|09}.log

−※3,※5

10,240

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,024）

Agt_Path¥log¥jpqclient¥jpqnjpdata_{00|01}.log

−※3,※5

1,024

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

イベント・アクション共通ログ※4,※6

Agt_Path¥log¥jpocommonerr{1|2}.log

−※3

16,384

4,194,304

（4ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（8,192）

jajs_configコマンドトレースログファイル

Agt_Path¥log¥jajs_config_{1|2}.log

環境設定パラメーターの設定時に出力されるログ※3

1

256

128

jajs_setup_clusterコマンドトレースログファイル※6

Agt_Path¥log¥jajs_setup_cluster_{01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20}.log※18

クラスタ環境の環境設定時に出力されるログ※3

200

200

jajs_setup_clusterコマンド実行時

jajs_pmtconコマンドトレースログファイル

Agt_Path¥log¥jajs_pmtcon_{1|2}.log

接続元制限の設定時に出力されるログ※3

1

256

128

キューレスログファイル※9

Agt_Path¥log¥ajsql-log{1|2}.log

キューレスエージェントサービスのジョブ実行情報

16,384

4,000,000

環境設定のキューレスログファイルのサイズ（8,192）

キューレストレースログファイル※6,※10

Agt_Path¥log¥tracelog.ql

キューレスジョブ，およびキューレスジョブ実行制御関連コマンド実行時のトレースログ※3,※5

15,360

2,097,151

ラップアラウンド

キューレスジョブ実行内部ログ※16

Agt_Path¥log¥ajsqlexeclog※17

キューレスジョブ実行時のトレースログ※3,※5

24,576

2,097,151

ラップアラウンド

キューレスジョブのステータスファイル※20

Agt_Path¥log¥ajsqlstat.dat

実行中のキューレスジョブの情報※3，※5

2,048

2,000,000

ラップアラウンド

定義チェックログファイル※6，※14

Agt_Path¥log¥ajscheck{1|2}.log

定義内容の事前チェックログ

8,192

4,000,000

環境設定の定義チェックのログファイルサイズ

定義チェックトレースログファイル※6，※8

Agt_Path¥log¥tracelog.ch

定義内容の事前チェックによって出力されるトレースログ※3,※5

3,072

2,097,151

ラップアラウンド

注※1

単位が記載されていない場合，「デフォルトのディスク占有量」「最大ディスク占有量」の単位は，「キロバイト」です。括弧内の値は，「ギガバイト」で表したときの値です。

注※2

「ファイルの切り替え時期」の括弧内の値は，ログファイルが切り替わるタイミングのデフォルトを記載しています。単位は「キロバイト」です。

注※3

出力される情報の形式は公開していません。

注※4

ディスク占有量を変更できます。ディスク占有量を変更するときは，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.3 イベントジョブが出力するログのサイズを見積もる」を参照してください。

注※5

バイナリー情報のため参照できません。

注※6

クラスタ運用時にもデフォルトのフォルダに出力されます。

注※7

ディスク占有量を変更できます。ディスク占有量を変更するときは，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　7.1.4 QUEUEジョブ，サブミットジョブ実行環境のログのサイズを見積もる」を参照してください。

注※8

ディスク占有量を変更できます。変更時は，ajschktrsetszコマンドを使用してください。JP1/AJS3 Check Agent機能を使用しない場合，トレースログファイルは作成されません。

注※9

ディスク占有量を変更できます。変更時は，環境設定パラメーターAJSQL_LOGSIZEの指定を変更してください。

ディスク占有量の見積もり方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　7.2.1(1) キューレスログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

注※10

ディスク占有量を変更できます。変更時は，ajsqltrsetszコマンドを使用してください。

注※11

クラスタ運用時はファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

jpqExecLog_agt{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

注※12

クラスタ運用時はファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

jpqExecLog_agtmon{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

注※13

クラスタ運用時はファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

jpqExecLog_cli{1|2}.log

注※14

ディスク占有量を変更できます。変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.5 JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能の設定」を参照してください。

注※15

Agt_Pathの内容は，定義キー[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]の環境設定パラメーターWaitInfFileOutDirの設定で変更できます。

注※16

ディスク占有量を変更できます。変更時は，ajsqlexecsetszコマンドを使用してください。ajsqlexecsetszコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlexecsetsz」を参照してください。

また，ディスク占有量の見積もり方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　7.2.1(3) キューレスジョブ実行内部ログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

注※17

クラスタ運用時はファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

Agt_Path¥log¥ajsqlexeclog-[論理ホスト名]

フルパス名が256バイト以上である場合，[論理ホスト名]は論理ホスト名の先頭から30バイトとなります。

注※18

最新の実行結果は，「01」のログファイルに出力されます。コマンドが実行されると，ログファイルはそれぞれ＋1した数値のファイル名にリネームされ，「01」のログファイルが新たに作成されます。ログファイル名の最大数値までファイルがある状態でコマンドを実行すると，いちばん大きな数値のログファイルにあるログ情報が破棄されます。

注※19

クラスタ運用時も，物理ホスト上のフォルダに出力されます。そのため，Agt_Pathの内容は，クラスタ運用の場合も，定義キー[JP1_DEFAULT¥JP1AOMAGENT]の環境設定パラメーターWaitInfFileOutDirの設定で変更できます。

注※20

ディスク占有量を変更できます。変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

表1‒6　JP1/AJS3 - Viewのログファイルおよびフォルダ一覧（Windowsの場合）

ログの種類

ログファイル名・フォルダ名

出力される情報の内容

デフォルトのディスク占有量※1

最大ディスク占有量※1

ファイルの切り替え時期

JP1/AJS3 - Viewログ

View_Path¥log¥ajs.log

−※2

−

1,024

JP1/AJS3 - View終了時

JP1/AJS3 - View情報ログ※3，※4

View_Path¥log¥ajs2view[#nnnn_]※3，※4{1|2}※5.log

−※2

2,048

1,048,576

［環境設定］ダイアログボックスで指定したログファイルの上限値

JP1/AJS3 Console Viewログ

View_Path¥log¥ajscon.log

−※2

−

1,024

JP1/AJS3 Console View終了時

JP1/AJS3 Console View情報ログ※3，※4

View_Path¥log¥ajs2coview[#nnnn_]※3，※4{1|2}※5.log

−※2

2,048

1,048,576

［環境設定］ダイアログボックスで指定したログファイルの上限値

Cm2連携ログ

View_Path¥log¥jpoovlink{1|2}.log（Windows Server 2003またはWindows XP Professionalの場合）

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMを使った監視を行う場合のトレースログ※2

512

512

256

ライセンス管理ログ

View_Path¥log¥hliclibtrc{1|2|3|4|5}.log

ライセンス管理用のログファイル※2

5,120

5,120

1,024

View_Path¥log¥hlicliberr{1|2|3|4|5}.log

5,120

5,120

1,024

View_Path¥log¥hliclibmgrtrc{1|2|3|4|5}.log

5,120

5,120

1,024

View_Path¥log¥hliclibmgrerr{1|2|3|4|5}.log

5,120

5,120

1,024

View_Path¥log¥hliclibtrc.conf

ライセンス管理用のログファイルの管理ファイル※2

256バイト

256バイト

ラップアラウンド

View_Path¥log¥hlicliberr.conf

256バイト

256バイト

ラップアラウンド

View_Path¥log¥hliclibmgrtrc.conf

256バイト

256バイト

ラップアラウンド

View_Path¥log¥hliclibmgrerr.conf

256バイト

256バイト

ラップアラウンド

カスタムジョブ登録プログラムのログ

View_Path¥log¥ajscjobregm.log

−※2

−

1,024

［カスタムジョブの登録］ダイアログボックス終了時

View_Path¥log¥cjobregm[#nnnn_]※3{1|2}※5.log

カスタムジョブ登録時に出力されるログ※2

2,048

2,048

1,024

注※1

単位が記載されていない場合，「デフォルトのディスク占有量」「最大ディスク占有量」の単位は，「キロバイト」です。

注※2

出力される情報の形式は公開していません。

注※3

複数起動時の場合は，「#nnnn_」のnnnnには0001〜9999の任意の値が割り当てられます。複数起動しない場合は「#nnnn_」の部分が省略されます。

「デフォルトのディスク占有量」および「最大ディスク占有量」には，複数起動しない場合の値を記載しています。

注※4

ディスク占有量を変更できます。変更時は，JP1/AJS3 - Viewの［環境設定］ダイアログボックスの［その他］タブで，［ログファイルの上限値］の指定を変更してください。

JP1/AJS3 Console Viewの場合は，JP1/AJS3 Console Viewの［環境設定］ダイアログボックスで変更してください。

注※5

「{1|2}」の部分はログファイルの面数を示します。面数は「2」で固定です。

面数「1」のファイルの容量が上限に達すると，面数「2」のファイルに続けて出力されます。面数「2」のファイルの容量も上限に達すると，面数「1」のファイルにすでに書き込まれている情報を消去したあと，面数「1」のファイルに出力されます。

(2)　UNIXの場合

UNIX版JP1/AJS3のスケジューラーログおよび各機能のトレースログについて，ログファイル名およびディレクトリ名を表1-8〜表1-9に示します。

「ログの種類」には，JP1/AJS3が出力するログの種類を記載しています。

「ログファイル名・ディレクトリ名」には，JP1/AJS3のログファイル名をフルパスで記載しています。

クラスタ運用時のログ出力先ディレクトリは，特に注釈がない場合には，次の表に示すディレクトリに置き換えてください。

表1‒7　クラスタ運用時のログ出力先ディレクトリ

表1-8〜表1-9での表記

クラスタ運用時のログ出力先ディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/

共有ディスク名/jp1ajs2

「デフォルトのディスク占有量」には，環境設定がデフォルトの状態で運用した場合のディスク占有量を記載しています。ログファイルが複数ある場合は，その合計を記載しています。ログファイル容量を変更していない場合は，表で示す容量がログファイル容量です。

「最大ディスク占有量」には，定義を変更した場合も含めて，ログファイルの最大占有量を記載しています。ログファイルが複数ある場合は，その合計を記載しています。定義によって変化する値については最大の値を記載しています。

「ファイルの切り替え時期」には，JP1/AJS3が出力先のログファイルを切り替えるタイミングを記載しています。値が示されていて，複数あるログファイルの場合，最大ディスク占有量に達したときには，更新日時の古いファイルから上書きします。括弧内の値は，ログファイルが切り替わるタイミングのデフォルトを記載しています。

表1‒8　JP1/AJS3 - Managerのログファイルおよびディレクトリ一覧（UNIXの場合）

ログの種類

ログファイル名・ディレクトリ名

出力される情報の内容

デフォルトのディスク占有量※1

最大ディスク占有量※1

ファイルの切り替え時期※2

システム管理ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/JAJS_SPMD{1|2|3}.log

JP1/AJS3サービスの起動・停止・状態確認時のトレースログ※3

384

384

128

/var/opt/jp1ajs2/log/JAJS_SPMD_COMMAND{1|2|3}.log

384

384

128

/var/opt/jp1ajs2/log/JAJS_DBMD_[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3}.log

384

384

128

/var/opt/jp1ajs2/log/JAJS_HSTD{1|2|3}.log

384

384

128

/var/opt/jp1ajs2/log/JAJS_AGTD{1|2|3}.log

384

384

128

/var/opt/jp1ajs2/log/JAJS_SCHD_[スケジューラーサービス名]{1|2|3}.log

384

384

128

スケジューラーログ※4

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/ajs-log{1|2}.log

ジョブネット・ジョブ・スケジューラーサービスに関する稼働情報（スケジューラーサービス単位で出力した場合）

20,480

4,000,000

環境設定のスケジューラーログファイルのサイズ

（10,240）

/var/opt/jp1ajs2/log/ajs-host-log{1|2}.log

ジョブネット・ジョブ・スケジューラーサービスに関する稼働情報（ホスト単位で出力した場合）

20,480

4,000,000

環境設定のホスト単位のスケジューラーログファイルのサイズ

（10,240）

ajsinetd内部ログ※5,※19

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsinetd{1|2}.log

ネットワーク制御プロセスの内部ログ※3

256

4,000,000

ajsinetd内部ログサイズ

（128）

ajscdinetd内部ログ※19

/var/opt/jp1ajs2/log/ajscdinetd{1|2}.log

JP1/AJS3 - Software Development Kitのネットワーク制御プロセスの内部ログ※3

256

4,000,000

ajscdinetd内部ログサイズ

（128）

ajsmonsvr内部ログ※19

/var/opt/jp1ajs2/log/ajscdmonsvr_スケジューラーサービス名_{1|2}.log

JP1/AJS3 - Software Development Kitが接続するajsmonsvrプロセスの内部ログ※3

8,192

32,768

ajsmonsvr内部ログのサイズ（4,096）

トレースログ※5,※6

/var/opt/jp1ajs2/log/tracelog

スケジューラーサービス・ジョブネットに対する操作情報・トレースログ※3,※8

20,480

2,097,151

ラップアラウンド

ジョブ実行マネージャーログ※11

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpqmanexec{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15}.log

ジョブ実行時のジョブ実行制御マネージャープロセスのトレースログ※3

15,360

524,288

ログ設定でのログサイズ

（1,024）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqmanexec{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15}.log

ジョブ実行エージェントログ※11

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagtexec{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

ジョブ実行時のジョブ実行制御エージェントプロセスのトレースログ※3

4,096

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagtexeccld{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

4,096

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagtexecdmn{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

4,096

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagtexecmon{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

4,096

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

ジョブ実行クライアントログ※11

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqcliexec{1|2}.log

jpqxxxxコマンドJpqxxxxAPIの実行トレースログ※3

1,024

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

ジョブ実行状態通知ログ※11

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpqnfyexec{1|2}.log

ジョブ実行時のジョブ実行制御通信のトレースログ※3

1,024

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

イベント・アクション制御マネージャーログ※7

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpomanager{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13}.log

イベントジョブ実行時のイベント・アクション制御マネージャーのトレースログ※3

26,624

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（2,048）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpomanager{1|2|3|4|5|6}.log

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpomgrsub{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

8,192

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（1,024）

/var/opt/jp1ajs2/log/ jpomgrsub{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

イベント・アクション制御エージェントログ※7

/var/opt/jp1ajs2/log/jpoagent{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

イベントジョブ実行時のイベント・アクション制御エージェントのトレースログ※3

8,192

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（1,024）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpoagtsub{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}.log

16,384

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（1,024）

イベント監視ログ※7

/var/opt/jp1ajs2/log/jpoeventwatch{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

JP1イベント受信監視ジョブ・ログファイル監視ジョブ実行時のトレースログ※3

8,192

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（1,024）

イベント検索ログ※7

/var/opt/jp1ajs2/log/jpoevsearch{1|2}.log

JP1イベント受信監視ジョブの実行前イベント検索実行時のトレースログ※3

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

ファイル監視ログ※7

/var/opt/jp1ajs2/log/jpocwtflMain{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13}.log

ファイル監視ジョブ実行時のトレースログ※3

26,624

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（2,048）

実行間隔制御ログ※7

/var/opt/jp1ajs2/log/jpocwttmMain{1|2|3|4|5|6}.log

実行間隔制御ジョブ実行時のトレースログ※3

1,536

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（256）

メール監視ログ※7

/var/opt/jp1ajs2/log/jpocwtmlmain{1|2}.log

メール連携機能を使用したときのメール受信監視ジョブ実行時のトレースログ※3

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

メール配信ログ※7

/var/opt/jp1ajs2/log/jpomailrecv{1|2}.log

メール連携のメール配信機能機能を使用したときのメール受信監視ジョブ実行時のトレースログ※3

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

Cm2連携ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/jpoovlink{1|2}.log※5

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMを使った監視を行う場合のトレースログ※3

512

512

256

ジョブ実行内部ログ※11

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagent/jpqagt_{00|01|02|03|04|05|06|07}.log

−※3,※8

4,096

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagent/jpqmon_{00|01|02|03|04|05|06|07}.log

−※3,※8

4,096

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagent/jpqnjpagt_{00|01|02|03|04|05|06|07}.log

−※3,※8

4,096

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagent/jpqnjpdata_{00|01}.log

−※3,※8

1,024

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

ジョブ実行内部ログ※11

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqclient/jpqclient_{00|01|02|03|04|05|06|07|08|09}.log

−※3,※8

10,240

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,024）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqclient/jpqclientnjp_{00|01|02|03|04|05|06|07|08|09}.log

−※3,※8

10,240

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,024）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqclient/jpqnjpdata_{00|01}.log

−※3,※8

1,024

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

ジョブ実行内部ログ※11

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpqmanager/jpqman_{00|01|02|03}.log

−※3,※8

2,048

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqmanager/jpqman_{00|01|02|03}.log

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpqmanager/jpqmandb_{00|01|02|03}.log

−※3,※8

2,048

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqmanager/jpqmandb_{00|01|02|03}.log

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpqmanager/jpqmannjp_{00|01|02|03}.log

−※3,※8

2,048

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqmanager/jpqmannjp_{00|01|02|03}.log

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpqmanager/jpqnjpdata_{00|01}.log

−※3,※8

1,024

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqmanager/jpqnjpdata_{00|01}.log

ジョブ実行内部ログ※11

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpqnotify/jpqnotify_{00|01}.log

−※3,※8

1,024

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpqnotify/jpqnotifynjp_{00|01}.log

−※3,※8

1,024

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/jpqnotify/jpqnjpdata_{00|01}.log

−※3,※8

1,024

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

フロー制御サブプロセス内部ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/ajsflbd{1|2}.log

待ち合わせ条件付きユニットのトレースログ※3

20,480

4,000,000

フロー制御サブプロセス内部ログのサイズ（10,240）

ジョブ実行環境データベース再編成ログ

/var/opt/jp1ajs2/database/queue/CONDENSE{1|2}.log

−

1,024

1,024

512

スケジューラーデータベース再編成ログ

/var/opt/jp1ajs2/database/schedule/スケジューラーサービス名/CONDENSE{1|2}.log

−

1,024

1,024

512

イベント・アクション共通ログ※5,※7

/var/opt/jp1ajs2/log/jpocommonerr{1|2}.log

−※3

16,384

4,194,304

（4ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（8,192）

イベント・アクション共通エラーログ※5

/var/opt/jp1ajs2/log/jpoproccomerr{1|2}.log

−※3

256

256

128

jajs_migrateコマンドトレースログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_migrate_論理ホスト名_{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20}.log※25

JP1/AJS2の環境からJP1/AJS3の環境への移行時に出力されるログ※3

10

200

jajs_migrateコマンド実行時

jajs_setupコマンドトレースログファイル※5

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_setup_{01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20}.log※23

環境設定時に出力されるログ※3

200

200

jajs_setupコマンド実行時

jajs_configコマンドトレースログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_config_{1|2}.log

環境設定パラメーターの設定時に出力されるログ※3

1

256

128

jajs_setup_clusterコマンドトレースログファイル※5

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_setup_cluster_{01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20}.log※23

クラスタ環境の環境設定時に出力されるログ※3

200

200

jajs_setup_clusterコマンド実行時

jp1ajs2_setup_clusterコマンドトレースログファイル※9

/var/opt/jp1ajs2/log/JAJS_SETUP/論理ホスト名/jajs_setup.log※10

論理ホストのセットアップ時に出力されるログ※3

10

100

なし

jajs_killall.clusterコマンドトレースログファイル

共有ディレクトリ/jp1ajs2/log/jajs_killall.cluster_論理ホスト名.{1|2|3|4|5}.log

論理ホスト対応のプロセスを強制終了させたときに出力されるログ※3

50

50

jajs_killall.clusterコマンド実行時

jajsshowadminusrコマンドトレースログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/jajsadminusr_{1|2}.log

AJS管理者の設定および参照ログ※3

1

256

128

jajs_pmtconコマンドトレースログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_pmtcon_{1|2}.log

接続元制限の設定時に出力されるログ※3

1

256

128

キューレスログファイル※17

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsql-log{1|2}.log

キューレスエージェントサービスのジョブ実行情報

16,384

4,000,000

環境設定のキューレスログファイルのサイズ（8,192）

キューレストレースログファイル※5,※18

/var/opt/jp1ajs2/log/tracelog.ql

キューレスジョブ，およびキューレスジョブ実行制御関連コマンド実行時のトレースログ※3,※8

15,360

2,097,151

ラップアラウンド

キューレスジョブ実行内部ログ※21

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsqlexeclog※22

キューレスジョブ実行時のトレースログ※3,※8

24,576

2,097,151

ラップアラウンド

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsqlexeclog_ftpd

10,240

2,097,151

ラップアラウンド

キューレスジョブのステータスファイル※26

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsqlstat.dat

実行中のキューレスジョブの情報※3，※8

2,048

2,000,000

ラップアラウンド

JP1/AJS3 Console Managerトレースログファイル※5,※12

/var/opt/jp1ajs2cm/log/tracelog.cm

−※3,※8

3,072

2,097,151

ラップアラウンド

JP1/AJS3 Console Agentトレースログファイル※5,※13

/var/opt/jp1ajs2/log/tracelog.ca

−※3,※8

3,072

2,097,151

ラップアラウンド

メンテナンスログファイル※5

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_maintain_manager{1|2|3|4}.log※14

メンテナンス処理実行時のデータベース再編成ログ※3

1,484

1,484

メンテナンス処理実行時

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_maintain_[スケジューラーサービス名]{1|2|3|4}.log※14

1,484

1,484

メンテナンス処理実行時

自動再編成ログファイル※5

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqautocond{1|2|3|4}.log※15

自動再編成処理実行時のデータベース再編成ログ※3

764

764

自動再編成処理実行時

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsautocond{1|2|3|4}.log※15

764

764

自動再編成処理実行時

定義チェックログファイル※5，※20

/var/opt/jp1ajs2/log/ajscheck{1|2}.log

定義内容の事前チェックログ

8,192

4,000,000

環境設定の定義チェックのログファイルサイズ

定義チェックトレースログファイル※5，※16

/var/opt/jp1ajs2/log/tracelog.ch

定義内容の事前チェックによって出力されるトレースログ※3,※8

3,072

2,097,151

ラップアラウンド

組み込みDB操作コマンド実行ログ※5

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsembdbbackup.log

組み込みDBの操作コマンドによって出力されるログ※3

4,096

−

−※24

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsembdbrstr.log

4,096

−

−※24

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdboplog[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbrorg[ホスト名][スケジューラーサービス名]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbreclaim[ホスト名][スケジューラーサービス名]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbaddarea[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbaddlog[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbstop[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbstop_nv[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbstart[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbstart_nv[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbcancel[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbunset[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbbuild[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbsetup[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbstatus[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbinstl{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbuninstl{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbmaintain{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb/ajsembdbmgrctl[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2|3|4}.log

4,096

4,096

1,024

エージェント管理トレースログ※5

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsagttrace

−※3,※8

20,480

20,480

ラップアラウンド

エージェント管理ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsagtmd{1|2}.log

エージェント管理制御のエージェント情報※3

8,192

8,192

4,096

通信制御トレースログ

/var/opt/jp1ajs2/log/tracelog-nw

−※3,※8

40,960

40,960

ラップアラウンド

通信制御ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsnetwd{1|2|3|4|5}.log

−※3

51,200

51,200

10,240

エクスポートコマンドトレースログファイル※5

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_rpenvexport_[論理ホスト名]_{1|2|3|4}.log

−※3

256

256

32

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsdbenvexport_[論理ホスト名]_{1|2|3|4}.log

−※3

256

256

32

インポートコマンドトレースログファイル※5

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_rpenvimport_[論理ホスト名]_{1|2|3|4}.log

−※3

256

256

32

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsdbenvimport_[論理ホスト名]_{1|2|3|4}.log

−※3

256

256

32

移行コマンド実行ログ※5

/var/opt/jp1ajs2/log/JP1AJS3_DBCnvExport_{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20}.log※25

移行コマンドによって出力されるログ※3

10

200

ajscnvdbexportコマンド実行時

/var/opt/jp1ajs2/log/JP1AJS3_DBCnvImport_{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20}.log※25

10

200

ajscnvdbimportコマンド実行時

ajsdbmgrd内部ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsdbmgrd_[組み込みDBセットアップ識別子]{1|2}.log

DB稼働制御プロセスの内部ログ※3

8,192

8,192

4,096

ajsshmdelコマンドトレースログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsshmdel{1|2}.log

共有メモリー情報を削除したときに出力されるログ※3

1

256

128

注※1

「デフォルトのディスク占有量」「最大ディスク占有量」の単位は，「キロバイト」です。括弧内の値は，「ギガバイト」で表したときの値です。

注※2

「ファイルの切り替え時期」の括弧内の値は，ログファイルが切り替わるタイミングのデフォルトを記載しています。単位は「キロバイト」です。

注※3

出力される情報の形式は公開していません。

注※4

ディスク占有量を変更できます。変更時は，jajs_configコマンドで環境設定パラメーターLOGSIZEを設定してください。

ディスク占有量の見積もり方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.1 スケジューラーログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

注※5

クラスタ運用時にもデフォルトのディレクトリに出力されます。

注※6

ディスク占有量を変更できます。変更時は，ajstrsetszコマンドを使用してください。

注※7

ディスク占有量を変更できます。ディスク占有量を変更するときは，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.3 イベントジョブが出力するログのサイズを見積もる」を参照してください。

注※8

バイナリー情報のため参照できません。

注※9

jp1ajs2_setup_clusterコマンドトレースログファイルは論理ホストのセットアップ時に出力されるログで，運用時にログサイズが増加することはありません。

注※10

すでに作成済みの論理ホストがある状態で異なる論理ホストを作成した場合は，異なる論理ホスト名でログディレクトリが作成されます。

注※11

ディスク占有量を変更できます。ディスク占有量を変更するときは，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　7.1.4 QUEUEジョブ，サブミットジョブ実行環境のログのサイズを見積もる」を参照してください。

注※12

ディスク占有量を変更できます。変更時は，ajscmtrsetszコマンドを使用してください。JP1/AJS3 Console Manager機能を使用しない場合，トレースログファイルは作成されません。

注※13

ディスク占有量を変更できます。変更時は，ajscatrsetszコマンドを使用してください。JP1/AJS3 Console Agent機能を使用しない場合，トレースログファイルは作成されません。

注※14

クラスタ運用時はファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

jajs_maintain_manager_[論理ホスト名]{1|2|3|4}.log

jajs_maintain_[スケジューラーサービス名]_[論理ホスト名]{1|2|3|4}.log

注※15

クラスタ運用時はファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

jpqautocond_[論理ホスト名]{1|2|3|4}.log

ajsautocond_[論理ホスト名]{1|2|3|4}.log

注※16

ディスク占有量を変更できます。変更時は，ajschktrsetszコマンドを使用してください。JP1/AJS3 Check Manager機能，またはJP1/AJS3 Check Agent機能を使用しない場合，トレースログファイルは作成されません。

注※17

ディスク占有量を変更できます。変更時は，環境設定パラメーターAJSQL_LOGSIZEの指定を変更してください。ディスク占有量の見積もり方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　7.2.1(1) キューレスログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

注※18

ディスク占有量を変更できます。変更時は，ajsqltrsetszコマンドを使用してください。

注※19

ディスク占有量を変更できます。変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

注※20

ディスク占有量を変更できます。変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.5 JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能の設定」を参照してください。

注※21

ディスク占有量を変更できます。変更時は，ajsqlexecsetszコマンドを使用してください。ajsqlexecsetszコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlexecsetsz」を参照してください。

また，ディスク占有量の見積もり方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　7.2.1(3) キューレスジョブ実行内部ログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

注※22

クラスタ運用時はファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

  /var/opt/jp1ajs2/log/ajsqlexeclog-[論理ホスト名]

フルパス名が256バイト以上である場合，[論理ホスト名]は論理ホスト名の先頭から30バイトとなります。

注※23

最新の実行結果は，「01」のログファイルに出力されます。コマンドが実行されると，ログファイルはそれぞれ＋1した数値のファイル名にリネームされ，「01」のログファイルが新たに作成されます。ログファイル名の最大数値までファイルがある状態でコマンドを実行すると，いちばん大きな数値のログファイルにあるログ情報が破棄されます。

注※24

無限に大きくなります。必要に応じて退避，削除してください。

注※25

最新の実行結果は，いちばん大きな数値のログファイルに出力されます。ログファイル名の最大数値までファイルがある状態でコマンドを実行すると，「01」のログファイルにあるログ情報が破棄されます。

注※26

ディスク占有量を変更できます。変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

表1‒9　JP1/AJS3 - Agentのログファイルおよびディレクトリ一覧（UNIXの場合）

ログの種類

ログファイル名・ディレクトリ名

出力される情報の内容

デフォルトのディスク占有量※1

最大ディスク占有量※1

ファイルの切り替え時期※2

システム管理ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/JAJS_SPMD{1|2|3}.log

JP1/AJS3サービスの起動・停止・状態確認時のトレースログ※3

384

384

128

/var/opt/jp1ajs2/log/JAJS_SPMD_COMMAND{1|2|3}.log

384

384

128

ジョブ実行エージェントログ※9

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagtexec{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

ジョブ実行時のジョブ実行制御エージェントプロセスのトレースログ※3

4,096

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagtexeccld{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

4,096

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagtexecdmn{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

4,096

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagtexecmon{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

4,096

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

ジョブ実行クライアントログ※9

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqcliexec{1|2}.log

jpqxxxxコマンドJpqxxxxAPIの実行トレースログ※3

1,024

524,288

ログ設定でのログサイズ

（512）

イベント・アクション制御エージェントログ※4

/var/opt/jp1ajs2/log/jpoagent{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

イベントジョブ実行時のイベント・アクション制御エージェントのトレースログ※3

8,192

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（1,024）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpoagtsub{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}.log

16,384

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（1,024）

イベント監視ログ※4

/var/opt/jp1ajs2/log/jpoeventwatch{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

JP1イベント受信監視ジョブ・ログファイル監視ジョブ実行時のトレースログ※3

8,192

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（1,024）

イベント検索ログ※4

/var/opt/jp1ajs2/log/jpoevsearch{1|2}.log

JP1イベント受信監視ジョブの実行前イベント検索実行時のトレースログ※3

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

ファイル監視ログ※4

/var/opt/jp1ajs2/log/jpocwtflMain{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13}.log

ファイル監視ジョブ実行時のトレースログ※3

26,624

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（2,048）

実行間隔制御ログ※4

/var/opt/jp1ajs2/log/jpocwttmMain{1|2|3|4|5|6}.log

実行間隔制御ジョブ実行時のトレースログ※3

1,536

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（256）

メール監視ログ※4

/var/opt/jp1ajs2/log/jpocwtmlmain{1|2}.log

メール連携機能を使用したときのメール受信監視ジョブ実行時のトレースログ※3

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

メール配信ログ※4

/var/opt/jp1ajs2/log/jpomailrecv{1|2}.log

メール連携のメール配信機能機能を使用したときのメール受信監視ジョブ実行時のトレースログ※3

256

16,777,216

（16ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（128）

Cm2連携ログ

/var/opt/jp1ajs2/log/jpoovlink{1|2}.log※6

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMを使った監視を行う場合のトレースログ※3

512

512

256

ジョブ実行内部ログ※9

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagent/jpqagt_{00|01|02|03|04|05|06|07}.log

−※3,※5

4,096

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagent/jpqmon_{00|01|02|03|04|05|06|07}.log

−※3,※5

4,096

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagent/jpqnjpagt_{00|01|02|03|04|05|06|07}.log

−※3,※5

4,096

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqagent/jpqnjpdata_{00|01}.log

−※3,※5

1,024

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

ジョブ実行内部ログ※9

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqclient/jpqclient_{00|01|02|03|04|05|06|07|08|09}.log

−※3,※5

10,240

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,024）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqclient/jpqclientnjp_{00|01|02|03|04|05|06|07|08|09}.log

−※3,※5

10,240

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（1,024）

/var/opt/jp1ajs2/log/jpqclient/jpqnjpdata_{00|01}.log

−※3,※5

1,024

1,048,576

ログ設定でのログサイズ

（512）

イベント・アクション共通ログ※4,※6

/var/opt/jp1ajs2/log/jpocommonerr{1|2}.log

−※3

16,384

4,194,304

（4ギガバイト）

ログ設定でのログサイズ

（8,192）

jajs_configコマンドトレースログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_config_{1|2}.log

環境設定パラメーターの設定時に出力されるログ※3

1

256

128

jajs_setup_clusterコマンドトレースログファイル※6

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_setup_cluster_{01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20}.log※16

クラスタ環境の環境設定時に出力されるログ※3

200

200

jajs_setup_clusterコマンド実行時

jp1ajs2_setup_clusterコマンドトレースログファイル※7

/var/opt/jp1ajs2/log/JAJS_SETUP/論理ホスト名/jajs_setup.log※8

論理ホストのセットアップ時に出力されるログ※3

10

100

なし

jajs_killall.clusterコマンドトレースログファイル

共有ディレクトリ/jp1ajs2/log/jajs_killall.cluster_論理ホスト名.{1|2|3|4|5}.log

論理ホスト対応のプロセスを強制終了させたときに出力されるログ※3

50

50

jajs_killall.cluster実行時

jajsshowadminusrコマンドトレースログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/jajsadminusr_{1|2}.log

AJS管理者の設定および参照ログ※3

1

256

128

jajs_pmtconコマンドトレースログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/jajs_pmtcon_{1|2}.log

接続元制限の設定時に出力されるログ※3

1

256

128

キューレスログファイル※11

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsql-log{1|2}.log

キューレスエージェントサービスのジョブ実行情報

16,384

4,000,000

環境設定のキューレスログファイルのサイズ（8,192）

キューレストレースログファイル※6,※12

/var/opt/jp1ajs2/log/tracelog.ql

キューレスジョブ，およびキューレスジョブ実行制御関連コマンド実行時のトレースログ※3,※5

15,360

2,097,151

ラップアラウンド

キューレスジョブ実行内部ログ※14

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsqlexeclog※15

キューレスジョブ実行時のトレースログ※3,※5

24,576

2,097,151

ラップアラウンド

キューレスジョブのステータスファイル※17

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsqlstat.dat

実行中のキューレスジョブの情報※3，※5

2,048

2,000,000

ラップアラウンド

定義チェックログファイル※6，※13

/var/opt/jp1ajs2/log/ajscheck{1|2}.log

定義内容の事前チェックログ

8,192

4,000,000

環境設定の定義チェックのログファイルサイズ

定義チェックトレースログファイル※6，※10

/var/opt/jp1ajs2/log/tracelog.ch

定義内容の事前チェックによって出力されるトレースログ※3,※5

3,072

2,097,151

ラップアラウンド

ajsshmdelコマンドトレースログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsshmdel{1|2}.log

共有メモリー情報を削除したときに出力されるログ※3

1

256

128

注※1

「デフォルトのディスク占有量」「最大ディスク占有量」の単位は，「キロバイト」です。括弧内の値は，「ギガバイト」で表したときの値です。

注※2

「ファイルの切り替え時期」の括弧内の値は，ログファイルが切り替わるタイミングのデフォルトを記載しています。単位は「キロバイト」です。

注※3

出力される情報の形式は公開していません。

注※4

ディスク占有量を変更できます。ディスク占有量を変更するときは，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.3 イベントジョブが出力するログのサイズを見積もる」を参照してください。

注※5

バイナリー情報のため参照できません。

注※6

クラスタ運用時にもデフォルトのディレクトリに出力されます。

注※7

jp1ajs2_setup_clusterコマンドトレースログファイルは論理ホストのセットアップ時に出力されるログで，運用時にログサイズが増加することはありません。

注※8

すでに作成済みの論理ホストがある状態で異なる論理ホストを作成した場合は，異なる論理ホスト名でログディレクトリが作成されます。

注※9

ディスク占有量を変更できます。ディスク占有量を変更するときは，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　7.1.4 QUEUEジョブ，サブミットジョブ実行環境のログのサイズを見積もる」を参照してください。

注※10

ディスク占有量を変更できます。変更時は，ajschktrsetszコマンドを使用してください。JP1/AJS3 Check Agent機能を使用しない場合は，トレースログファイルは作成されません。

注※11

ディスク占有量を変更できます。変更時は，環境設定パラメーターAJSQL_LOGSIZEの指定を変更してください。ディスク占有量の見積もり方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　7.2.1(1) キューレスログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

注※12

ディスク占有量を変更できます。変更時は，ajsqltrsetszコマンドを使用してください。

注※13

ディスク占有量を変更できます。変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.5 JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能の設定」を参照してください。

注※14

ディスク占有量を変更できます。変更時は，ajsqlexecsetszコマンドを使用してください。ajsqlexecsetszコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlexecsetsz」を参照してください。

また，ディスク占有量の見積もり方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　7.2.1(3) キューレスジョブ実行内部ログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

注※15

クラスタ運用時はファイル名称が異なります。クラスタ運用時のファイル名称を次に示します。

  /var/opt/jp1ajs2/log/ajsqlexeclog-[論理ホスト名]

フルパス名が256バイト以上である場合，[論理ホスト名]は論理ホスト名の先頭から30バイトとなります。

注※16

最新の実行結果は，「01」のログファイルに出力されます。コマンドが実行されると，ログファイルはそれぞれ＋1した数値のファイル名にリネームされ，「01」のログファイルが新たに作成されます。ログファイル名の最大数値までファイルがある状態でコマンドを実行すると，いちばん大きな数値のログファイルにあるログ情報が破棄されます。

注※17

ディスク占有量を変更できます。変更時は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

1.3　トラブル発生時に採取が必要な資料

トラブルが発生したときに採取が必要な資料を示します。

トラブルの要因として，JP1/AJS3の問題のほかに，OS，ユーザープログラム，オペレーションミスなどが考えられます。そのため，JP1/AJS3のログ以外にも，この節で説明している資料が必要になる場合があります。

JP1では採取が必要な資料を一括採取するための「資料採取ツール」を提供しています。資料採取ツールの初期設定で採取できる資料については，表中に記号で示しています。

1.3.1　Windowsの場合

(1)　OSのログ情報

次に示すOSのログ情報の採取が必要です。

(a)　Windows Vista以降の場合

Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008，またはWindows Vistaの場合に，採取するOSのログ情報を次に示します。

表1‒10　トラブル発生時に採取が必要なOSのログ情報

情報の種類

デフォルトのファイル名

ツールでの採取

Windowsイベントログ

−

○

Windowsレジストリー情報

−

○

hostsファイル

servicesファイル

システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥hosts

システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥services

○

マシン構成情報※1

−

○

サービス起動されているPP一覧※1

−

○

ネットワーク構成情報※1

−

○

メモリーダンプ

−

×※2

クラッシュダンプ

−

×※2

問題レポート

−

×※2

（凡例）

○：資料採取ツールで資料を採取できる。

×：資料採取ツールで資料を採取できない。

−：デフォルトのファイル名なし。

注※1

これらの情報を含めたハードウェア環境，ソフトウェア環境，インターネット環境など，コンピュータに関するさまざまな情報が取得されます。

なお，情報採取の終了までに数分掛かることがあります。採取中は，［システム情報］ダイアログボックスが表示されますが，自動で閉じるため手動での操作は必要ありません。

注※2

採取方法については，「1.4.1(2) ダンプファイルを採取する」を参照してください。

(b)　Windows Server 2003またはWindows XP Professionalの場合

表1‒11　トラブル発生時に採取が必要なOSのログ情報

情報の種類

デフォルトのファイル名

ツールでの採取

Windowsイベントログ

−

○

Windowsレジストリー情報

−

○

hostsファイル

servicesファイル

システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥hosts

システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥services

○

ワトソンログファイル※

システムドライブ¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥Microsoft¥Dr Watson¥drwtsn32.log

○

マシン構成情報

−

○

サービス起動されているPP一覧

−

○

ネットワーク構成情報

−

○

メモリーダンプ※

−

○

クラッシュダンプ※

−

○

（凡例）

○：資料採取ツールで資料を採取できる。

−：デフォルトのファイル名なし。

注※

ワトソンログファイル，メモリーダンプ，クラッシュダンプをデフォルトのフォルダから取得します。別のフォルダを指定している場合には，資料採取ツールのセットアップが必要です。

(2)　JP1の情報

JP1に関する次の情報の採取が必要です。また，ネットワーク接続でのトラブルの場合，接続先ホスト上のファイルの採取も必要です。

表1‒12　JP1/AJS3のトラブル発生時に採取が必要なJP1の情報

情報の種類

デフォルトのファイル名

ツールでの採取

ログファイル

作業ファイル

定義ファイル

JP1/Baseのインストール先フォルダ¥log

JP1/Baseのインストール先フォルダ¥conf¥user_acl

%ALLUSERSPROFILE%※1

¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥log※2

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥log※3

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf

%ALLUSERSPROFILE%※1

¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥sys※2

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥sys※3

%ALLUSERSPROFILE%※1

¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥database※2

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥database※3

%ALLUSERSPROFILE%※1

¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥jobinf※2

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥jobinf※3

%ALLUSERSPROFILE%※1

¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥tmp¥schedule※2

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥tmp¥schedule※3

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥PATCHLOG.txt

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ¥PATCHLOG.txt

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ¥resource

%ALLUSERSPROFILE%※1

¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥log※2,※4

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ¥log※3,※5

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ¥conf※3,※5

%ALLUSERSPROFILE%※1

¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf※4

%ALLUSERSPROFILE%※1

¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2CM¥log※2

JP1/AJS3 Consoleのインストール先フォルダ¥log※3

%ALLUSERSPROFILE%※1

¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2CM¥database※2

JP1/AJS3 Consoleのインストール先フォルダ¥database※3

JP1/AJS3 Consoleのインストール先フォルダ¥conf

JP1/AJS3 Consoleのインストール先フォルダ¥PATCHLOG.txt

クラスタ運用している場合は次のファイルの採取も必要です。

共有フォルダ¥JP1BASE¥log

共有フォルダ¥JP1BASE¥conf

共有フォルダ¥JP1AJS2

共有フォルダ¥JP1AJS2CM

○

統合トレースログフォルダ

システムドライブ¥Program files※6¥HITACHI¥HNTRLib2¥spool

○

製品情報ファイル格納フォルダ

システムドライブ¥Program Files※6¥HITACHI¥jp1common¥JP1AJS2

○

データベースディレクトリのファイルリスト情報

−

○

JP1/Baseのファイルリスト情報

−

○

JP1/AJS3稼働中に使用している共有メモリー情報

−

○

（凡例）

○：資料採取ツールで資料を採取できる。

−：デフォルトのファイル名なし。

注※1

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

注※2

Windows Server 2012またはWindows Server 2008の場合

注※3

Windows Server 2003の場合

注※4

Windows 8.1，Windows 8，Windows 7，またはWindows Vistaの場合

注※5

Windows XP Professionalの場合

注※6

64ビット版のWindowsの場合は，「Program Files」を「Program Files (x86)」と読み替えてください。

(3)　JP1/AJS3のプロセス一覧

Windowsの［タスクマネージャ］ウィンドウの［プロセス］タブでプロセスの動作状態を確認します。

JP1/AJS3のプロセスの情報については，「付録B.2 プロセス一覧（Windowsの場合）」を参照してください。

(4)　オペレーション内容

トラブル発生時のオペレーション内容について次に示す情報が必要です。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Agentの構成，JP1/AJS3 Console ManagerとJP1/AJS3 Console Agentの構成など）

再現性の有無

JP1/AJS3 - ViewまたはJP1/AJS3 Console Viewからログインしている場合は，ログインユーザー名

(5)　画面上のエラー情報

次に示すハードコピーを採取してください。

アプリケーションエラーが発生した場合は，操作画面のハードコピー

エラーメッセージダイアログボックスのハードコピー（および詳細ボタンがある場合はその内容）

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，［コマンドプロンプト］ウィンドウのハードコピー

(6)　組み込みDBの情報

次に示す組み込みDBに関する情報の採取が必要です。

表1‒13　JP1/AJS3のトラブル発生時に採取が必要なJP1の情報

情報の種類

デフォルトのファイル名

ツールでの採取

定義ファイル

組み込みDB運用ディレクトリ¥conf

○

障害情報

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool

○

データベース情報

ajsembdbrorgコマンドに-k unldオプションを指定して取得したアンロードファイル

○

（凡例）

○：資料採取ツールで資料を採取できる。

(7)　その他の情報

上記の(1)〜(6)以外で必要な情報を次に示します。

Windowsの［イベントビューア］ウィンドウの，［システムログ］および［アプリケーションログ］の内容

［ヘルプとサポート］の［システム情報］の内容（Windows Server 2003またはWindows XP Professionalの場合）

Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008，またはWindows Vistaの場合は，「(1) OSのログ情報」として資料採取ツールで取得できます。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

1.3.2　UNIXの場合

(1)　OSのログ情報

次に示すOSのログ情報の採取が必要です。

表1‒14　JP1/AJS3のトラブル発生時に採取が必要なOSのログ情報

情報の種類

デフォルトのファイル名

ツールでの採取

syslog※1

/var/adm/syslog/syslog.log

（HP-UXの場合）

/var/adm/messages

（Solarisの場合）

/var/adm/syslog/

または/var/adm/syslog/*

（AIXの場合）

/var/log/messages*

（Linuxの場合）

○

hostsファイル

servicesファイル

passwdファイル

environmentファイル※2

inittabファイル

/etc/hosts

/etc/services

/etc/passwd

/etc/environment

/etc/inittab

○

各OSのパッチ情報

−

○

各OSの共有ライブラリーファイル

−

○

プロセス一覧

−

○

coreファイル

/opt/jp1ajs2配下にあるcore

/var/opt/jp1ajs2配下にあるcore

JP1/AJS3 - ViewログインユーザーにマッピングしたOSユーザーのホームディレクトリにあるcore（ツールでは採取できません）

/opt/jp1ajs2cm配下にあるcore

/var/opt/jp1ajs2cm配下にあるcore

/opt/jp1base配下にあるcore

/var/opt/jp1base/log配下にあるcore

クラスタ運用している場合は，次のファイルの採取も必要です。

/共有ディレクトリ/jp1ajs2/database/core

○※3

エラーログ情報※2

−

○

ネットワーク構成情報

−

○

インストール済みの日立製品情報

/etc/.hitachi/pplistd/pplistd

○

（凡例）

○：資料採取ツールで資料を採取できる。

−：デフォルトのファイル名なし。

注※1

システムの設定によっては，調査時に過去のsyslogが必要な場合があります。システムの設定で頻繁にsyslogを切り替えるシステムの場合には，手動で過去のsyslogを採取してください。

注※2

AIXの場合だけ採取します。

注※3

コマンドを実行してcoreファイルが出力された場合，カレントディレクトリのcoreファイルを手動で採取する必要があります。また，JP1/AJS3 - View使用時にネットワーク制御プロセスで問題が発生した場合は，ログインしたJP1ユーザーがマッピングされているOSユーザーのホームディレクトリのcoreファイルを手動で採取する必要があります。

(2)　JP1の情報

JP1に関する次の情報の採取が必要です。また，ネットワーク接続でのトラブルの場合，接続先ホスト上のファイルの採取も必要です。

表1‒15　JP1/AJS3のトラブル発生時に採取が必要なJP1の情報

情報の種類

デフォルトのファイル名

ツールでの採取

ログファイル

作業ファイル

定義ファイル

/var/opt/jp1ajs2/log

/var/opt/jp1base/log

/etc/opt/jp1base/conf/user_acl

/etc/opt/jp1ajs2/conf

/var/opt/jp1ajs2/database

/var/opt/jp1ajs2/sys

/var/opt/jp1ajs2/jobinf

/var/opt/jp1ajs2/tmp/schedule

/opt/jp1ajs2/PatchHistory

/opt/jp1ajs2/PatchLog

/var/opt/jp1ajs2cm/log

/etc/opt/jp1ajs2cm/conf

/opt/jp1ajs2cm/PatchHistory

/opt/jp1ajs2cm/PatchLog

/var/opt/jp1ajs2cm/database

クラスタ運用している場合は，次のファイルの採取も必要です。

/共有ディレクトリ/jp1ajs2

/共有ディレクトリ/jp1base/log

/共有ディレクトリ/jp1base/conf

/共有ディレクトリ/jp1ajs2cm

○

統合トレースログディレクトリ

/var/opt/hitachi/HNTRLib2/spool

○

データベースディレクトリのファイルリスト情報

−

○

JP1/Baseのファイルリスト情報

−

○

core解析に必要な情報

−

○

（凡例）

○：資料採取ツールで資料を採取できる。

−：デフォルトのファイル名なし。

注意事項

情報を採取する場合には，cpコマンドなどではなく，tarコマンドで採取してください。採取ディレクトリの下に，システムファイルがあるため，cpコマンドなどで採取すると，予期しない現象が発生するおそれがあります。

(3)　JP1/AJS3のプロセス一覧

psコマンドでプロセスの動作状態を確認します。

JP1/AJS3のプロセスの情報については，「付録B.3 プロセス一覧（UNIXの場合）」を参照してください。

(4)　オペレーション内容

トラブル発生時のオペレーション内容について次に示す情報が必要です。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Agentの構成，JP1/AJS3 Console ManagerとJP1/AJS3 Console Agentの構成など）

再現性の有無

JP1/AJS3 - ViewまたはJP1/AJS3 Console Viewからログインしている場合は，ログインユーザー名

(5)　組み込みDBの情報

次に示す組み込みDBに関する情報の採取が必要です。

表1‒16　JP1/AJS3のトラブル発生時に採取が必要なJP1の情報

情報の種類

デフォルトのファイル名

ツールでの採取

定義ファイル

組み込みDB運用ディレクトリ/conf

○

障害情報

組み込みDB運用ディレクトリ/spool

○

データベース情報

ajsembdbrorgコマンドに-k unldオプションを指定して取得したアンロードファイル

○

（凡例）

○：資料採取ツールで資料を採取できる。

(6)　その他の情報

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数の採取が必要です。

1.4　資料の採取方法

トラブルが発生したときに，資料を採取しておくと，トラブルが発生した原因が調査できます。調査して原因がわかると，発生したトラブルに対処できます。トラブル発生時の資料の採取方法を次に示します。

1.4.1　Windowsの場合

(1)　資料採取ツールを実行する

JP1/AJS3では，次の表に示す資料採取ツールを提供しています。運用に応じてどちらかの資料採取ツールを実行してください。

表1‒17　JP1/AJS3で提供する資料採取ツール（Windowsの場合）

資料採取ツール

用途

jajs_log.bat

ログファイルなどの出力先をデフォルトから変更していない場合や，その他の情報の採取が必要ない場合に使用します。

_04.bat

ログファイルなどの出力先をデフォルトから変更した場合や，その他の情報を採取したい場合に，カスタマイズして使用します。

資料採取ツール（_04.bat）のセットアップについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　7.1 ログ情報の採取方法」を参照してください。

資料採取ツールの実行例を次に示します。

jajs_log.batを使用する場合

C:¥>C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥tools¥jajs_log.bat

_04.batをカスタマイズし，trouble.batとして使用する場合

C:¥>C:¥usertools¥trouble.bat

資料採取ツールの実行結果は，デフォルトでは「%TEMP%¥jp1ajs2¥backlog」下のフォルダに出力されます。これらのフォルダをバックアップしてください。

資料採取ツールは，クラスタ運用時，論理ホスト名を指定して資料を採取できます。また，採取する資料を限定するオプションも提供しています。Windowsで使用する資料採取ツールの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　jajs_log.batまたは_04.bat（Windows限定）」を参照してください。

(2)　ダンプファイルを採取する

WindowsでSTOPエラーが発生した場合や，アプリケーションがクラッシュした場合，ダンプファイル（メモリーダンプおよびクラッシュダンプ）が必要となることがあります。また，Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008，Windows Server 2008 R2，またはWindows Vistaの場合は，ダンプ情報と合わせて問題レポートが必要となることがあります。

注意事項

トラブル発生時にダンプファイルが出力されるには，事前の設定が必要です。ダンプファイルの出力設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　7.1.3 ダンプファイルの出力設定手順」を参照してください。

ダンプファイルおよび問題レポートの採取方法を，OSごとに説明します。

(a)　Windows Vista以降の場合

Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008，Windows Server 2008 R2，またはWindows Vistaの場合に，ダンプファイルおよび問題レポートを採取する方法を説明します。

ダンプファイルの採取方法

トラブル発生時には，ダンプファイルの出力設定で設定した出力先に，ダンプファイルが出力されます。出力されたダンプファイルを手動で採取してください。

問題レポートの採取方法

OSごとの問題レポートの採取方法を次に示します。

Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，またはWindows Server 2008 R2の場合

ホスト上の問題点を検出し，それぞれの問題に対する解決策を調査できます。JP1/AJS3のプロセスがアプリケーションエラーで停止した場合，次の手順で問題レポートを採取してください。

コントロールパネルの［アクション センター］をクリックする。

［アクション センター］ダイアログボックスが表示されます。

［メンテナンス］をクリックする。

メンテナンスメニューが表示されます。

［問題レポートの解決策を確認］から，［信頼性履歴の表示］をクリックする。

［信頼性モニター］ダイアログボックスが表示されます。

［問題レポートをすべて表示］をクリックする。

［問題レポート］ダイアログボックスが表示されます。

該当する問題をダブルクリックする。

問題レポートの詳細が表示されます。

［クリップボードにコピー］を選択する。

テキストエディターなどにコピーし，保存する。

テキストファイルに保存した問題レポートを，障害調査用の資料として利用してください。

Windows Server 2008またはWindows Vistaの場合

ホスト上の問題点を検出し，それぞれの問題に対する解決策を調査できます。JP1/AJS3のプロセスがアプリケーションエラーで停止した場合，次の手順で問題レポートを採取してください。

Windowsの［ファイル名を指定して実行］でテキストボックスに「wercon」を入力し，［OK］ボタンをクリックする。

［問題のレポートと解決策］ダイアログボックスが表示されます。

左側の領域で，［問題の履歴の表示］をクリックする。

問題の履歴が一覧で表示されます。

該当する問題をダブルクリックする。

問題レポートの詳細が表示されます。

［クリップボードにコピー］を選択する。

テキストエディターなどにコピーし，保存する。

テキストファイルに保存した問題レポートを，障害調査用の資料として利用してください。

(b)　Windows Server 2003またはWindows XP Professionalの場合

ダンプファイルの採取方法

トラブル発生時には，ダンプファイルの出力設定で設定した出力先に，ダンプファイルが出力されます。このダンプファイルは，資料採取ツールで採取できるように出力先を設定した場合，資料採取ツールで採取できます。その場合，手動で採取する必要はありません。

(3)　プロセスの状態を確認する

Windowsの［タスクマネージャ］ウィンドウの［プロセス］タブで，プロセスの動作状態を確認してください。

JP1/AJS3のプロセスの情報については，「付録B.2 プロセス一覧（Windowsの場合）」を参照してください。

(4)　オペレーション内容を確認する

トラブル発生時のオペレーション内容を確認し，記録しておいてください。確認が必要な情報を次に示します。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Agentの構成，JP1/AJS3 Console ManagerとJP1/AJS3 Console Agentの構成など）

Windows Server 2003の場合，マシン構成は［システム情報管理ツール］を使って調査できます。

再現性の有無

JP1/AJS3 - ViewまたはJP1/AJS3 Console Viewからログインしている場合は，ログインユーザー名

(5)　画面上のエラー情報を採取する

次に示すハードコピーを採取してください。

アプリケーションエラーが発生した場合は，操作画面のハードコピー

エラーメッセージダイアログボックスのハードコピー

詳細ボタンがある場合はその内容をコピーしてください。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，［コマンドプロンプト］ウィンドウのハードコピー

［コマンドプロンプト］ウィンドウのハードコピーを採取する際は，［コントロールパネル］の［コンソール］で，［コマンドプロンプト］ウィンドウについて次のように設定しておいてください。

［オプション］タブ

［簡易編集モード］がチェックされた状態にする。

［レイアウト］タブ

［画面バッファのサイズ］の［高さ］に「500」を設定する。

(6)　組み込みDBの情報を採取する

組み込みDB使用時にエラーが発生した場合，次に示す情報が必要です。

原因を調査するために必要な資料

組み込みDBの環境を再作成するために必要な情報

それぞれの情報を採取する方法について説明します。

(a)　原因を調査するために必要な情報

原因を調査するために必要な資料は，大別すると，OSの情報と組み込みDBの情報に分かれます。OSの情報はOSのコマンドなどで採取します。組み込みDBの情報は組み込みDBのコマンドなどで採取します。

問題解決支援のサポートサービスを利用する場合，原因調査に必要な情報と取得方法をトラブルの形態ごとに次の表に示します。優先順位が最も高い場合を1として，7段階で示しています。

各トラブル形態の詳細は，次のとおりです。

性能

次の処理および操作の所要時間が長い場合

組み込みDBシステムの開始（正常開始，再開始，障害除去後開始を含む）

組み込みDBシステムの停止（正常停止，強制停止を含む）

組み込みDB操作コマンドの実行

無応答

次の処理および操作時に応答が返らない場合

組み込みDBシステムの開始（正常開始，再開始，障害除去後開始を含む）

組み込みDBシステムの停止（正常停止，強制停止を含む）

組み込みDB操作コマンドの実行

異常終了

次のうち，どれか一つ以上発生した場合

組み込みDBシステムの異常終了

組み込みDBプロセスの異常終了

組み込みDB操作コマンドの異常終了

表1‒18　障害の原因調査のために必要な情報と取得方法

項番

区分

取得する情報

取得方法

性能

無応答

異常終了

1

OS

Windowsイベントログ

OSの機能（コマンド）で取得します。

1

1

1

2

CPU利用率およびデバイス状況

パフォーマンスモニタで取得します。

3

4

3

3

組み込みDB

組み込みDB障害情報

次のフォルダ下にあるファイルをDATなどに取得してください。

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool

組み込みDB運用ディレクトリ¥tmp

上記のフォルダ下にはエラーログファイル，コマンドログファイル，リモート系コマンド情報ファイル，および系切り替え機能情報ファイルが出力されます。

2

2

2

4

エラーログファイル

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥errlog下のファイルに出力されます。

2

2

2

5

コマンドログファイル

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥cmdlog下のファイルに出力されます。

2

2

2

6

リモート系コマンド情報ファイル

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥pdrshs1およびpdrshs2に出力されます。

2

2

2

7

系切り替え機能情報ファイル

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥pdshs1およびpdshs2に出力されます。

2

2

2

8

仕様差吸収ライブラリーエラー情報ファイル

組み込みDB運用ディレクトリ¥UXPLDIR¥SPOOL¥uxpllog1およびuxpllog2に出力されます。

2

2

2

9

組み込みDBシステム定義の情報

組み込みDB運用ディレクトリ¥conf下のファイルをDATなどに取得してください。

4

5

4

10

SQLトレースファイルおよびエラーログファイル

出力されたファイルをDATなどに取得してください。ファイル名はpderrまたはpdsqlで始まっています。

−

6

5

11

システムログファイル

ajsembdboplogコマンドでシステムログをアンロードします。アンロードログファイルをDATなどに取得してください。

6

7

6

（凡例）

−：情報を取得する必要はありません。

注

リダイレクトで追加書きするファイルはファイル容量が単調増加するため，ディスク容量を圧迫します。したがって，ファイルを切り替えて一定世代で再使用するbatファイルを作成してください。

(b)　組み込みDBの環境を再作成するために必要な情報

組み込みDBの運用中にトラブルが発生した場合，再現テストや原因究明のためにトラブルが発生した環境を作成する必要があるときがあります。そのため，次に示す，組み込みDBの環境を再作成するために必要な情報を採取してください。

組み込みDB運用ディレクトリの下にあるconf（ユーザーが定義ファイルを変更した場合）

組み込みDBに関連する環境変数

組み込みDBのデータ

組み込みDBのデータは，ajsembdbrorgコマンドを実行して採取してください。

組み込みDBの環境を再作成するために必要な情報を採取する手順を次に示します。

組み込みDBを起動する。

ajsembdbrorgコマンドに-k unldオプションを指定して実行する。

組み込みDB運用ディレクトリの下にあるconfを任意のフォルダに退避する。

組み込みDBに関連する環境変数を収録する。

ajsembdbrorgコマンドの操作の説明や詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　10.2.2 データベースを再編成する場合」を参照してください。

1.4.2　UNIXの場合

(1)　資料採取ツールを実行する

JP1/AJS3では，次の表に示す資料採取ツールを提供しています。運用に応じてどちらかの資料採取ツールを実行してください。

表1‒19　JP1/AJS3で提供する資料採取ツール（UNIXの場合）

資料採取ツール

用途

jajs_log

ログファイルなどの出力先をデフォルトから変更していない場合や，その他の情報の採取が必要ない場合に使用します。

_04

ログファイルなどの出力先をデフォルトから変更した場合や，その他の情報を採取したい場合に，カスタマイズして使用します。

資料採取ツール（_04）のセットアップについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　16.1 ログ情報の採取方法」を参照してください。

資料採取ツールの実行例を次に示します。

jajs_logを使用する場合

# /opt/jp1ajs2/tools/jajs_log

_04をカスタマイズし，trouble.shとして使用する場合

# /home/jp1ajs2/trouble.sh

資料採取ツールの実行結果は，デフォルトでは「/tmp/jp1ajs2/trouble/」の配下にファイルが出力されます。これらのファイルをバックアップしてください。

資料採取ツールは，クラスタ運用時，論理ホスト名を指定して資料を採取できます。また，採取する資料を限定するオプションも提供しています。UNIXで使用する資料採取ツールの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　jajs_logまたは_04（UNIX限定）」を参照してください。

(2)　coreファイルを採取する

coreファイルが出力されている場合は，coreファイルを採取してください。

coreファイルは，次のディレクトリのうちのどれかに出力されます。

/opt/jp1ajs2/bin ※1

/var/opt/jp1ajs2/database ※1

/var/opt/jp1ajs2cm/database ※1

ユーザーのホームディレクトリ※2

コマンドなどを実行したカレントディレクトリ

注※1

資料採取ツールで採取できます。

注※2

JP1/AJS3 - Viewからの接続でcoreファイルが出力された場合は，マッピングされているOSユーザーのホームディレクトリになります。

また，core解析に必要な情報だけを採取したい場合はajs2collectcoreコマンドを使用します。ajs2collectcoreコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajs2collectcore（UNIX限定）」を参照してください。

(3)　プロセスの状態を確認する

psコマンドを使ってプロセスの動作状態を確認してください。

JP1/AJS3のプロセスの情報については，「付録B.3 プロセス一覧（UNIXの場合）」を参照してください。

(4)　オペレーション内容を確認する

トラブル発生時のオペレーション内容を確認し，記録しておいてください。確認が必要な情報を次に示します。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Agentの構成，JP1/AJS3 Console ManagerとJP1/AJS3 Console Agentの構成など）

マシン構成については，コマンドを実行して調査できます。OS別のコマンドの一覧を次の表に示します。

表1‒20　UNIXのマシン構成の調査に使用するコマンドの一覧

OS

OSのバージョンを調査するコマンド

ホストに搭載されている物理メモリー量を調査するコマンド

プロセス情報およびメモリー所要量を調査するコマンド

HP-UX

/usr/bin/uname -a

/usr/sbin/dmesg

/usr/bin/ps -elf

Solaris

/usr/bin/uname -a

/usr/sbin/prtconf

/usr/bin/ps -elf

AIX

/usr/bin/uname -a

/usr/sbin/bootinfo -r

/usr/bin/ps -elf

Linux

/bin/uname -a

/usr/bin/free

（または，

/bin/cat/proc/meminfo）

/bin/ps -elf

注

コマンドのオプションは，各OSで標準的なオプションです。使用している環境によって仕様が異なる場合もあります。詳細については，使用しているOSのドキュメントを参照してください。

再現性の有無

JP1/AJS3 - ViewまたはJP1/AJS3 Console Viewからログインしている場合は，ログインユーザー名

(5)　組み込みDBの情報を採取する

組み込みDB使用時にエラーが発生した場合，次に示す情報が必要です。

原因を調査するために必要な資料

組み込みDBの環境を再作成するために必要な情報

それぞれの情報を採取する方法について説明します。

(a)　原因を調査するために必要な情報

原因を調査するために必要な資料は，大別すると，OSの情報と組み込みDBの情報に分かれます。OSの情報はOSのコマンドなどで採取します。組み込みDBの情報は組み込みDBのコマンドなどで採取します。

問題解決支援のサポートサービスを利用する場合，原因調査に必要な情報と取得方法をトラブルの形態ごとに次の表に示します。優先順位が最も高い場合を1として，7段階で示しています。

各トラブル形態の詳細は，次のとおりです。

性能

次の処理および操作の所要時間が長い場合

組み込みDBシステムの開始（正常開始，再開始，障害除去後開始を含む）

組み込みDBシステムの停止（正常停止，強制停止を含む）

組み込みDB操作コマンドの実行

無応答

次の処理および操作時に応答が返らない場合

組み込みDBシステムの開始（正常開始，再開始，障害除去後開始を含む）

組み込みDBシステムの停止（正常停止，強制停止を含む）

組み込みDB操作コマンドの実行

異常終了

次のうち，どれか一つ以上発生した場合

組み込みDBシステムの異常終了

組み込みDBプロセスの異常終了

組み込みDB操作コマンドの異常終了

表1‒21　障害の原因調査のために必要な情報と取得方法

項番

区分

取得する情報

取得方法

性能

無応答

異常終了

1

OS

syslog

OSの機能（コマンド）で取得します。

1

1

1

2

CPU利用率およびデバイス状況

OSのコマンド（sarコマンドなど）で取得します。コマンドの詳細については，OSのマニュアルを参照してください。

3

4

3

3

プロセスのCPU稼働・メモリー状態

OSのコマンド（topコマンドなど）で取得します。コマンドの詳細については，OSのマニュアルを参照してください。

3

4

3

4

仮想メモリー情報

OSのコマンド（vmstatコマンドなど）で取得します。コマンドの詳細については，OSのマニュアルを参照してください。

3

4

3

5

ネットワークステータス情報

OSのコマンド（netstatコマンドなど）で取得します。コマンドの詳細については，OSのマニュアルを参照してください。

3

4

3

6

組み込みDB

組み込みDB障害情報

次のディレクトリ下にあるファイルをDATなどに取得してください。

組み込みDB運用ディレクトリ/spool

組み込みDB運用ディレクトリ/tmp

上記のディレクトリ下にはエラーログファイルおよびコマンドログファイルが出力されます。

2

2

2

7

エラーログファイル

組み込みDB運用ディレクトリ/spool/errlog下のファイルに出力されます。

2

2

2

8

コマンドログファイル

組み込みDB運用ディレクトリ/spool/cmdlog下のファイルに出力されます。

2

2

2

9

組み込みDBシステム定義の情報

組み込みDB運用ディレクトリ/conf下のファイルをDATなどに取得してください。

4

5

4

10

SQLトレースファイルおよびエラーログファイル

出力されたファイルをDATなどに取得してください。ファイル名はpderrまたはpdsqlで始まっています。

−

6

5

11

システムログファイル

ajsembdboplogコマンドでシステムログをアンロードします。アンロードログファイルをDATなどに取得してください。

6

7

6

（凡例）

−：情報を取得する必要はありません。

注

リダイレクトで追加書きするファイルはファイル容量が単調増加するため，ディスク容量を圧迫します。したがって，ファイルを切り替えて一定世代で再使用する汎用シェルスクリプトを作成してください。

(b)　組み込みDBの環境を再作成するために必要な情報

組み込みDBの運用中にトラブルが発生した場合，再現テストや原因究明のためにトラブルが発生した環境を作成する必要があるときがあります。そのため，次に示す，組み込みDBの環境を再作成するために必要な情報を採取してください。

組み込みDB運用ディレクトリの下にあるconf（ユーザーが定義ファイルを変更した場合）

組み込みDBに関連する環境変数

組み込みDBのデータ

組み込みDBのデータは，ajsembdbrorgコマンドを実行して採取してください。

組み込みDBの環境を再作成するために必要な情報を採取する手順を次に示します。

組み込みDBを起動する。

ajsembdbrorgコマンドに-k unldオプションを指定して実行する。

組み込みDB運用ディレクトリの下にあるconfを任意のフォルダに退避する。

組み込みDBに関連する環境変数を収録する。

ajsembdbrorgコマンドの操作の説明や詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　10.2.2 データベースを再編成する場合」を参照してください。

2　トラブルへの対処方法

この節では，JP1/AJS3を使用しているときに発生したトラブルの対処方法を説明します。

2.1　セットアップ，サービスの起動，またはJP1/AJS3の動作に関するトラブルへの対処

セットアップ，サービスの起動，またはJP1/AJS3の動作に関するトラブルの対処方法を次に示します。

2.1.1　セットアップに関するトラブルへの対処

(1)　JP1/AJS3のセットアップが正常に終了しない

次の要因が考えられます。

メッセージ「KAVU5921-E 環境設定が不正かもしくは論理ホスト名が不正です」が出力される場合

JP1/Baseをセットアップしていないか，またはクラスタ運用のためのセットアップで指定した論理ホスト名が不適切であるおそれがあります。

セットアップ手順を確認し，再セットアップしてください。クラスタ運用のためのセットアップでは，jpqimportコマンドに-mhオプションとともに論理ホスト名を必ず指定してください。

メッセージ「KAVU5950-E 同じ識別子またはオブジェクト名が指定されています（行番号）」が出力される場合

QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境構成定義ファイル（jpqsetup.conf）中のエージェント定義（$agent），キュー定義（$queue），排他実行リソース定義（$res）が不適切であるおそれがあります。

QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境構成定義ファイルの定義内容を確認してください。そのあと，JP1/AJS3を再セットアップしてください。

QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境構成定義ファイルの格納場所は次のとおりです。

Windowsの場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥conf¥jpqsetup.conf

UNIXの場合

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jpqsetup.conf

QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境構成定義ファイルの定義内容については，次の点を確認してください。

「$agent $an（nはエージェントID）」を定義する際，同じIDを複数定義していないこと。

「def_queue $qn（nはデフォルトキューのID）」と「$queue $qn（nはキューID）」に同じIDを定義していないこと。

「$queue $qn（nはキューID）」を定義する際，同じIDを複数定義していないこと。

「$res $rn（nは排他実行リソースID）」を定義する際，同じIDを複数定義していないこと。

同じ名称のエージェントを複数定義していないこと。

同じ名称のキューを複数定義していないこと。

同じ名称の排他実行リソースを複数定義していないこと。

QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境構成定義ファイル（jpqsetup.conf）の定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　jpqimport」を参照してください。

2.1.2　サービスの起動に関するトラブルへの対処

(1)　JP1/AJS3のサービスが起動しない

次の要因が考えられます。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU5285-E データベーステーブルがないかシステム資源が不足しています（要因個所）」が出力される場合

QUEUEジョブ，サブミットジョブを使用している場合に，QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境データベースが正しく作成されていないおそれがあります。jpqimportコマンドでQUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境データベースを作成または再作成してください。データベースの作成または再作成の流れについては，「2.12.2 QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境データベースの再作成手順」を参照してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU5284-E システム資源が不足しています（要因個所）」が出力される場合

JP1/AJS3の運用に必要なシステム資源（セマフォなど）が不足しているおそれがあります。

システム資源の見積もりを確認してください。そのあと，JP1/AJS3を再起動してください。

メモリー不足の状況でJP1/AJS3サービスを起動すると，「KAVU1203-E エージェントプロセス起動に失敗しました（要因番号:12）」や「KAVU1204-E マネージャープロセス起動に失敗しました（要因番号:12）」がログに出力される場合があります。その場合は，メモリーの見積もりを見直してください。また，ほかの不要なアプリケーションが起動されている場合はアプリケーションを停止したあと，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

JP1/AJS3サービスを起動すると，「KAVU1203-E エージェントプロセス起動に失敗しました（要因番号:0xffffffff）」や「KAVU1204-E マネージャープロセス起動に失敗しました（要因番号:0xffffffff）」が統合トレースログに出力される場合があります。その場合は，JP1/AJS3サービスの初期化に失敗しているおそれがあります。統合トレースログで直前に出力されているメッセージを参照し，要因を取り除いたあとで，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

JP1/AJS3サービスを起動すると，次に示すメッセージが統合トレースログに出力される場合があります。

KAVU1103-I 同じ論理ホスト(論理ホスト名)上でプロセス監視モニターが起動中です

KAVU4111-E 同じ論理ホスト(論理ホスト名)上でキューイング制御もしくはjpqimportコマンドが起動中です

KAVS0500-E スケジューラーサービスは既に開始しています

この場合，JP1/AJS3サービスが異常終了して，JP1/AJS3のプロセスが停止されないで残っているおそれがあります。次に示す方法で，JP1/AJS3のプロセスを強制終了したあと，JP1/AJS3サービスを再起動してください。

Windowsの場合

物理ホストおよび論理ホストのJP1/AJS3サービスを停止し，タスクマネージャーでJP1/AJS3のプロセスが残っていないか確認してください。JP1/AJS3のプロセスが残っている場合は，タスクマネージャーから強制終了するか，システムを再起動してください。

UNIXの場合

物理ホストのJP1/AJS3サービスが起動できない場合は，物理ホストおよび論理ホストのJP1/AJS3サービスを停止し，psコマンドを実行してJP1/AJS3のプロセスが残っていないか確認してください。JP1/AJS3のプロセスが残っている場合は，killコマンドを実行して強制終了してください。

論理ホストのJP1/AJS3サービスが起動できない場合は，起動できない論理ホストに対してjajs_killall.clusterコマンドを実行して，残っているプロセスを強制終了してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVS8033-E 接続元制限機能の処理中にエラーが発生しました(要因コード: 要因コード, ホスト名: ホスト名) : 保守情報」が出力される場合

接続許可設定ファイルの読み込みに失敗したおそれがあります。次のことを確認してください。

環境設定ファイル格納フォルダに接続許可設定ファイルがあるか

接続許可設定ファイルの参照権限があるか

マネージャー用接続許可設定ファイルに自ホストのIPアドレスを記載しないでJP1/AJS3サービスを起動すると，統合トレースログにメッセージ「KAVU4335-E ホスト（接続元IPアドレス）からの要求を無視しました（要因, ホスト名）」が出力され，JP1/AJS3サービスが停止します。メッセージKAVU4335-Eが出力された場合は，ループバックアドレスや論理ホストのIPアドレスなど，接続元IPアドレスとして使用される可能性のあるすべてのIPアドレスをマネージャー用接続許可設定ファイルに記載してからJP1/AJS3サービスを起動してください。

(2)　JP1/AJS3のサービスの起動に時間が掛かる

JP1/AJS3は，起動時に，認証サーバに対して初期化処理を要求します。その際，認証サーバが起動していなくてもJP1/AJS3は起動しますが，起動に時間が掛かります。

このような現象を回避する場合，認証サーバが起動したあとに，JP1/AJS3を起動してください。

2.1.3　JP1/AJS3の動作に関するトラブルへの対処

(1)　JP1/AJS3が正常に動作しない

次の内容について確認してください。

JP1/AJS3を，スタンバイ状態，レジューム状態，サスペンド状態などのプログラムが停止する状態にしていないことを確認してください。

システムの日時を変更した場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　8.9.3 システムの日時を変更する」に記載されている手順に従って変更していることを確認してください。

(2)　IPv6アドレスでの通信で異常が発生する

次の内容について確認してください。IPv6アドレスの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.3.3 IPv6アドレスによる通信」を参照してください

マネージャーホストでJP1/AJS3サービスが起動しない場合，マネージャーホストがIPv4・IPv6ホストであるか確認してください。

マネージャーホストがIPv4プロトコルにも対応していないと，JP1/AJS3サービスは起動しません。

IPv6アドレスで通信できない場合，jp1pingコマンドを実行して，接続先のホストとの接続を確認してください。詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

2.2　ジョブ実行環境のトラブルへの対処

ジョブ実行環境に関するトラブルの対処方法について説明します。

既存のエージェントホストで障害が発生した，または構成定義を変更できるエージェントホストが遠隔地にある場合は，次のように対処してください。

ajsatgaddコマンドで，新しい実行エージェントを作成してください。QUEUEジョブ，サブミットジョブを使用する場合は，jpqimportコマンドでQUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境の構成を定義して，jpqagtaddコマンドやjpqqueopenコマンドなどで，新しいエージェントを使用できるようにしてください。

また，セットアップ時に，環境設定パラメーターAutoCreateに「1」を設定した場合，ジョブのサブミット時に代替の実行エージェントまたはエージェントが自動的に追加され，追加された実行エージェントまたはエージェントでジョブを実行することもできます。

エージェントの自動定義の設定は，エージェントホストの障害などの緊急時を事前に想定して，システム管理者がセットアップ時に実施してください。エージェントの自動定義の設定を有効にしてジョブを実行するときは，JP1_JPQ_User権限だけでなく，JP1_JPQ_Admin権限を持つJP1ユーザーで実施してください。また，次の場合にエラーが発生するおそれがあるので，事前に確認してください。

メモリーが不足していないか。

ディスク容量が不足していないか。

データベースのアクセスに失敗していないか。

すでに同じ名称のキューがないか。

エージェントの数が最大定義数に達していないか。

マネージャーホストに接続できないという通信障害が起きていないか。

イベント・アクション制御マネージャープロセスが起動しているか。

実行エージェントまたはエージェントを追加できるアクセス権限があるか。

次に示す手順に従ってエージェントの自動定義を設定し，ジョブを実行してください。

環境設定パラメーターAutoCreateを設定する。

環境設定パラメーターAutoCreateを，次のように設定します。

"AutoCreate"=dword:1

エージェントホストに障害が発生した場合に，次の手順を実施してください。

ジョブを実行する。

JP1/AJS3 - Viewの場合（Windowsの場合）

ジョブの［詳細定義］ダイアログボックスの［実行エージェント］に自動定義したいエージェントホスト名を指定したあと，実行登録します。

jpqjobsubコマンドの場合

-ahオプションに，自動定義したいエージェントホスト名を指定してコマンドを実行します。

注意事項

実行エージェントはジョブの実行登録時に追加されます。そのため，ジョブの実行開始に失敗した場合でも，実行エージェントは追加された状態になっています。削除したい場合は，ajsagtdelコマンドで削除してください。

エージェントはジョブのサブミット時に追加されます。そのため，ジョブの実行開始に失敗した場合でも，エージェントは追加された状態になっています。削除したい場合は，jpqagtdelコマンドで削除してください。

JP1/AJS3の運用中にエージェントの自動定義の設定を有効にした場合，JP1/AJS3を再起動する必要があります。

補足事項

自動的に追加された実行エージェントの設定値またはエージェントのデフォルトキューの設定値は，セットアップ時のデフォルトと同じ値です。設定値のデフォルトを次の表に示します。

表2‒1　追加された実行エージェントの設定項目とデフォルト

実行エージェントの設定項目

設定値のデフォルト

実行ホスト名

実行エージェント名と同じ

ジョブ実行多重度

00:00-00:00=5（終日，ジョブ実行多重度は5）

ジョブの配信状態

有効

説明文

なし

実行エージェントの設定値は，ajsagtaltコマンドで変更できます。

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsagtalt」を参照してください。

表2‒2　追加されたエージェントおよびエージェントのデフォルトキューの設定項目とデフォルト

デフォルトキューの設定項目

設定値のデフォルト

ジョブ実行多重度を変更する期間と実行多重度

00:00-00:00=5（終日，ジョブ実行多重度は5）

ジョブ数の最大値

100

ジョブ数の警告値

80

ジョブの受付口の状態

open

ジョブの取出口の状態

open

接続するエージェント

自エージェントホスト

エージェントの優先順位

1

追加されたエージェントおよびエージェントのデフォルトキューの設定値は，次のコマンドで変更できます。

jpqagtalt

jpqquealt

jpqqueopen

jpqqueclose

jpqagtlink

jpqagtunlink

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド」を参照してください。

2.3　JP1/AJS3 - Viewのログインでのトラブルへの対処

JP1/AJS3 - Viewのログインに関するトラブルの対処方法を次に示します。

2.3.1　JP1/AJS3にログインできない場合の対処

次の要因が考えられます。

メッセージ「KAVV400-E 接続先ホスト（ホスト名）または接続先ホストのJP1/AJS3サービスに接続できません。詳細情報：ポート番号，接続先IPアドレス」が出力される場合

次の内容について確認・対応してください。

次のコマンドが正常に実行できるかどうか確認してください。

ping 接続先ホストのIPアドレスまたはホスト名

接続先ホストからの応答がない場合，接続先ホストが起動していないか，または接続先ホストとネットワーク接続できない状態です。

接続先ホストで，JP1/AJS3サービスが起動しているかどうかを確認してください。

サービスの状態を確認する方法を次に示します。

Windowsの場合

［サービス］ダイアログボックス，または［サービス］ウィンドウで，JP1/AJS3サービスの状態が［開始］の状態になっていることを確認してください。または，［タスクマネージャ］ウィンドウの［プロセス］タブで，ajsinetdプロセスが起動していることを確認してください。

UNIXの場合

psコマンドを実行し，ajsinetdプロセスが起動していることを確認してください。

接続先ホストと接続元ホストとの間にファイアウォールがあるかどうかを確認してください。ある場合は，パケットフィルタリングの設定に誤りがないかどうかを，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録A 設定するポート番号一覧」の説明を参考に確認してください。

メッセージ中のポート番号の値と，接続先ホストのservicesファイルに定義されているポート番号の値が一致するかどうかを確認してください。

メッセージ「KAVV412-E ホスト名が不正です。」が出力される場合

ホスト名が解決できるように設定してください。

メッセージ「KAVV452-E 接続数が最大値を超えたため接続できません。」が出力される場合

次に示す環境設定パラメーターの設定値を見直して，論理ホスト単位，またはスケジューラーサービス単位のJP1/AJS3 - Viewの最大接続数が正しい値になっているか確認してください。

環境設定パラメーターMAXSESSION（論理ホスト単位のJP1/AJS3 - Viewの最大接続数）

環境設定パラメーターSERVICEMAXSESSION（スケジューラーサービス単位のJP1/AJS3 - Viewの最大接続数）

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

メッセージ「KAVV457-E ユーザー名かパスワードに誤りがあります。」が出力される場合

ログイン時に入力したJP1ユーザー名とパスワードに誤りがないか確認してください。

ログイン時に入力したJP1ユーザー名とパスワードが，接続先の認証サーバに正しく登録されているか確認してください。

セカンダリー認証サーバを設置している環境で，プライマリー認証サーバが閉塞状態の場合は，プライマリー認証サーバの設定情報とセカンダリー認証サーバの設定情報が同じであるか確認してください。パスワードを変更した際に，変更後のパスワードがプライマリー認証サーバにだけ登録されて，セカンダリー認証サーバに設定情報がコピーされていないおそれがあります。

メッセージ「KAVV458-E 接続先でユーザーマッピングに失敗しました。」が出力される場合

接続先ホストでjbsgetumapコマンドを実行し，標準出力データを参照して次の内容について確認してください。

なお，jbsgetumapコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerへログインする際に入力したJP1ユーザー名が標準出力データに出力されていない場合，接続先ホストでのユーザーマッピングの設定が不適切です（JP1ユーザーとOSユーザーがマッピングされていません）。

JP1ユーザー名に対するサーバホスト名に「*」以外が出力されている場合，サーバホスト名と自ホスト名が一致しているかどうかを確認してください。

また，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」に記載されているユーザーマッピングの設定に関する説明を参照して，自ホスト名を正しく指定していることを確認してください。

標準出力データに出力されたOSユーザー名がOSユーザーとしてあるかどうかを確認してください。

また，接続先ホストのOSがWindowsの場合，次の点についても確認してください。

・JP1/Baseのパスワード管理の設定で，JP1ユーザー名とマッピングするOSユーザー名が登録されているかどうかを確認してください。

・マッピングしているOSユーザーのパスワードがOS側の設定で変更されていないかどうかを確認してください。

・マッピングしているOSユーザーのアカウントがロックアウトされていないかどうかを確認してください。

・マッピングしているOSユーザーのアカウントにローカルログオンできる権限があるかどうかを確認してください。

メッセージ「KAVV459-E 接続先のJP1/Baseでエラーが発生しました。」が出力される場合

次の内容について確認してください。

接続先ホストで設定している認証サーバのホスト名の指定に誤りがないかどうかを確認してください。

認証サーバのホスト名の指定が正しい場合は，そのホストで認証サーバが起動しているかどうかを確認してください。

特に，UNIXで認証サーバを自ホストに指定している場合，JP1/Baseを認証サーバとして起動する設定が必要なので注意してください。詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の認証サーバの設定に関する説明を参照してください。

メッセージ「KAVV3102-E 接続が拒否されました。」が出力される場合

接続先マネージャーホストの統合トレースログに出力されているメッセージKAVS8040-Eを確認してください。必要なIPアドレスをマネージャー用接続許可設定ファイルに追加し，jajs_pmtconコマンドを実行してください。

2.3.2　JP1/AJS3へログイン直後に接続が切断される場合の対処

次の要因が考えられます。

メッセージ「KAVV401-E 接続先とのデータの送受信に失敗しました。」が出力される場合

接続先ホストがWindowsの場合，接続先ホストでデスクトップヒープ領域不足が発生しているおそれがあります。

接続先ホストでデスクトップヒープ領域の消費を抑えるように，次の環境設定パラメーターを設定してください。

環境設定パラメーターREUSELOGON（ログオンセションのプロセス起動方法）

環境設定パラメーターLOGONSHMAX（ログオン共有セション数）

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

2.4　JP1/AJS3 Console Viewのログインでのトラブルへの対処

JP1/AJS3 Console ViewからJP1/AJS3 Console Managerにログインする際に出力されるメッセージに応じた対処方法について説明します。

2.4.1　KAVCで始まるメッセージが表示される場合の対処

(1)　メッセージ「KAVC4501-E 接続先ホストまたは接続先ホストのJP1/AJS3 Console Managerサービスに接続できません。詳細情報 ［（接続先ポート番号）：（接続先IPアドレス）］」が表示される場合

次の内容について確認・対応してください。

接続先ホストに対して，pingが通るかどうかを確認してください。pingが通らない場合，接続先ホストが起動していないか，または接続先ホストとネットワーク接続できない状態です。接続先ホストを起動するか，接続先ホストとネットワークが接続できるようにしてください。

接続先ホストで，JP1/AJS3 Console Managerサービスが起動しているかどうかを確認してください。

サービスの状態を確認する方法を次に示します。

Windowsの場合

［サービス］ダイアログボックス，または［サービス］ウィンドウで，JP1/AJS3 Console Managerサービスの状態が［開始］の状態になっていることを確認してください。

UNIXの場合

psコマンドを実行し，ajscminetdプロセスが起動していることを確認してください。

接続先ホストと接続元ホストとの間に，ファイアウォールがあるかどうかを確認してください。ファイアウォールがある場合は，パケットフィルタリングの設定に誤りがないかどうかを確認してください。

メッセージ中のポート番号の値と，接続先ホストのservicesファイルに定義されているポート番号の値が一致しているかどうかを確認してください。

(2)　メッセージ「KAVC4504-E ホスト名が不正です。」が表示される場合

ホスト名が解決できるように設定してください。

(3)　メッセージ「KAVC4511-E ユーザー名，またはパスワードに誤りがあります。」が表示される場合

次の内容について確認・対応してください。

ログイン時に入力したJP1ユーザー名とパスワードに誤りがないか確認してください。

ログイン時に入力したJP1ユーザー名とパスワードが，接続先の認証サーバに正しく登録されているか確認してください。

セカンダリー認証サーバを設置している環境で，プライマリー認証サーバが閉塞状態の場合は，プライマリー認証サーバの設定情報とセカンダリー認証サーバの設定情報が同じであるか確認してください。パスワードを変更した際に，変更後のパスワードがプライマリー認証サーバにだけ登録されて，セカンダリー認証サーバに設定情報がコピーされていないおそれがあります。

(4)　メッセージ「KAVC4512-E 接続先で認証サーバに接続できません。」が表示される場合

接続先ホストで設定している認証サーバのホスト名の指定に誤りがないかどうかを確認してください。

認証サーバのホスト名の指定が正しい場合は，そのホストで認証サーバが起動しているかどうかを確認してください。

特に，UNIXで認証サーバを自ホストに指定している場合，JP1/Baseを認証サーバとして起動する設定が必要なので注意してください。詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の認証サーバの設定に関する説明を参照してください。

2.5　JP1/AJS3 Consoleの監視モードで表示される「状態不明」状態への対処

監視モードで表示される状態が「状態不明」となるときの対処方法を次に示します。

［詳細情報−［AJS3ユニット監視オブジェクト］］ダイアログボックスの［情報］に表示されるメッセージに従って対処してください。

2.5.1　KAVC6で始まるメッセージが表示される場合の対処

(1)　KAVC6xxx-Eで表示されるメッセージについて

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ1　2.2 KAVCで始まるメッセージ（JP1/AJS3 Consoleに関するメッセージ）」に記載されている，KAVC6001〜KAVC7000のメッセージの対処方法を参照してください。

2.5.2　KAVSで始まるメッセージが表示される場合の対処

(1)　KAVSxxxx-Eで表示されるメッセージについて

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ1　2.3 KAVSで始まるメッセージ（スケジューラーおよび共通処理に関するメッセージ）」に記載されているメッセージの対処方法を参照してください。

なお，次に示すメッセージが表示された場合の対処方法について説明します。

(a)　メッセージ「KAVS1600-E ユニット名の指定に誤りがあります」が表示される場合

次の要因が考えられます。

指定したユニットがない。

指定したユニットに対する権限がない。

指定したユニットのユニット種別が，次のどれかである。

マネージャージョブグループ，マネージャージョブネット

ネストジョブネットやジョブなどのユニット（ルートジョブネットより下の階層になければならないユニット）

JP1/AJS3 Console Agentホスト上のユーザーマッピングの設定で，JP1/AJS3 Console ManagerホストからアクセスするJP1ユーザーに対してユーザーマッピングされたOSユーザーが，JP1/AJS3 Console Agentホスト上のJP1ユーザーに対してユーザーマッピングされていない。

監視対象のAJS3ユニットには，状態が取得できるユニットを指定してください。

(b)　メッセージ「KAVS1601-E 指定したユニットに対する要求は処理できません」が表示される場合

指定したユニットに対する要求はサポートされていないため，状態が取得できません。

監視対象のAJS3ユニットには，状態が取得できるユニットを指定してください。

(c)　メッセージ「KAVS1005-E 認証サーバに接続できません」が表示される場合

次の要因が考えられます。

監視を開始したあと，監視先ホストのJP1/Baseの設定で誤った認証サーバを指定した。

監視を開始したあと，監視先ホストで指定している認証サーバが停止した。

監視を開始したあと，監視先ホストと認証サーバホストとの間でネットワークの接続ができなくなった。

エラーになった要因を取り除いてください。対処後は監視先ホストで次回状態取得時から正しく状態が表示されます。

2.6　起動条件付きジョブネットの処理が遅延した場合の対処

特定の起動条件付きジョブネットに対して予期しない大量のイベントが発生した場合など，イベント・アクション制御マネージャーに未処理のデータが大量に蓄積する場合があります。この場合，イベントジョブに対する操作がしばらく経たないと行われない，条件に合致する事象が発生してもイベントジョブがなかなか正常終了しないなどの遅延が発生します。

このような場合に，イベント・アクション制御マネージャーが保持している情報を削除して運用を回復させることができます。

システムで問題が発生してから，運用状態を回復するまでの作業手順の例を次に示します。

特定の起動条件付きジョブネットで予期しない大量イベントが発生する。

マネージャーホストでの処理が追いつかないでスローダウンする。

この影響で，ほかのイベントジョブがキューイングのままになるなどの現象が発生します。

イベント・アクション制御マネージャーがメッセージKAVT0333-Wを統合トレースログに出力する。

オペレーターが問題に気づき，3のメッセージからイベント・アクション制御マネージャーで問題が発生していることを認識する。

jpomanevshowコマンドを実行し，データを送信してくる頻度が高いエージェント，および起動条件付きジョブネットの情報を取得する。

上記5で取得した情報（ユニットID）を基に，次に示すどちらかのコマンドを使用してジョブネット名を特定する。

ajsnameコマンド

ユニット名を標準出力ファイルに出力する。

jpomanjobshowコマンド

マネージャーで実行中のイベントジョブの一覧を標準出力ファイルに出力する。

上記6で特定した起動条件付きジョブネットを強制終了する。

強制終了できた場合は，ここで対策は終了となります。

上記7で強制終了できない場合，または上記6で起動条件を特定できなかった場合，JP1/AJS3運用状態での回復は困難と判断し，起動条件付きジョブネットを実行しているスケジューラーサービスを停止する。

問題の発生しているエージェントに対して，上記8で停止したスケジューラーサービスを指定してjpomanevresetコマンドを実行し，イベント・アクション制御マネージャーの状態を回復する。

jpomanevresetコマンドで，イベントジョブや起動条件の継続を選択した場合，エージェントホストで1が発生した原因を取り除く。

上記8で停止したスケジューラーサービスを起動する。

各コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド」を参照してください。また，スケジューラーサービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　8.5.2 スケジューラーサービスを停止する」を参照してください。

2.7　ジョブまたはジョブネットに関するトラブルへの対処

ジョブまたはジョブネットに関するトラブルの対処方法を次に示します。

2.7.1　ジョブまたはジョブネットの実行登録時のトラブルへの対処

実行登録時にエラーになる場合は，ルートジョブネットに次に示すスケジュールルールが設定されていることが考えられます。ここで説明しているスケジュールルールを設定しないようにしてください。

スケジュールルールで，開始日に過去の日付を指定し，かつ処理サイクルを設定していない。

スケジュールルールで，開始日に不正な日付（例：2/30）を指定している。

スケジュールルールで開始日に「休業日」を指定しているにもかかわらず，使用するカレンダー定義に休業日が設定されていない。

スケジュールルールで開始日に「休業日」を指定しているにもかかわらず，休業日の振り替え方法で「実行しない」を指定している。

スケジュールルールで休業日の振り替え方法に「実行しない」を指定しているにもかかわらず，使用するカレンダー定義にすべて休業日が設定されている。

排他スケジュールに指定したジョブネットと同じスケジュールルールが設定されている（すべての実行予定が排他スケジュールの対象となる）。

上位のジョブネットのスケジュールルール番号と対応するスケジュールルール番号から同一実行日が算出できない定義がされている。

カレンダーを参照するジョブグループや排他スケジュールで不正なユニット（指定したユニットがないなど）を指定した場合，ジョブネットは「閉塞」状態となります。

実行予定が近接しているスケジュールの場合，計画実行登録では，そのときの状態や時刻によって動的にスケジュールを変更するために，スケジュールどおり実行予定が生成されないことがあります。

なお，ネストジョブネットに上記のようなスケジュールが設定されている場合は「未計画」となり，一時変更しないかぎり実行されません。

2.7.2　標準ジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブのトラブルへの対処

標準ジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブの実行に関するトラブルの対処方法を次に示します。

(1)　標準ジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブを実行すると起動失敗となる

次の要因が考えられます。

NFSなどの，ネットワークを介したファイルシステムにマウントされたディレクトリを次に示す定義パラメーターで使用している場合

ジョブの標準出力ファイル名

ジョブの標準エラー出力ファイル名

ジョブの作業用パス

ジョブ環境設定の作業用ディレクトリ

実行OSユーザーのホームディレクトリ

上記の定義パラメーターに，NFSなどのネットワークを介したファイルシステムにマウントされたディレクトリを使用すると，ジョブの起動に失敗することがあります。

ジョブの起動に失敗する場合，定義パラメーターに指定したファイルやディレクトリに，ジョブの実行OSユーザーでアクセスできることを確認してください。アクセスできない場合，ファイルやディレクトリ権限を，ジョブの実行OSユーザーでアクセスできるように変更してください。または，ファイルの格納先を，ジョブの実行OSユーザーでアクセスできるディレクトリに変更してください。

キューレスジョブ（［実行先サービス］に［キューレス］を指定したPCジョブ，UNIXジョブ，およびアクションジョブ）では，［実行エージェント］に指定されたホスト名の大文字と小文字を区別します。［実行エージェント］にキューレスジョブ実行ホスト上で設定されているホスト名が正しく設定されていることを確認してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4571-W エージェント（エージェントホスト名）でユーザーマッピング（ユーザー名）に失敗しました」が出力される場合

ジョブを実行するホストにユーザーマッピングが設定されていない，指定したJP1ユーザーまたは実行ユーザーが登録されていないなど，ユーザーマッピングが正しく設定されていないおそれがあります。

ユーザーマッピングの設定を確認し，ジョブを再実行（再登録）してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4580-W エージェント（エージェントホスト名）にてユーザー（ユーザー名）に管理者権限がありません」が出力される場合（UNIX限定）

ジョブの実行優先順位として4または5が指定されたジョブを，スーパーユーザー権限を持たない実行ユーザーで実行したおそれがあります。

UNIXの場合，ジョブの実行優先順位として4または5を指定するときは，スーパーユーザー権限を持つ実行ユーザー（rootユーザー）でジョブを実行してください。

なお，Windowsの場合は，ジョブの実行優先順位として4または5を指定しても，実行ユーザーの権限にAdministrators権限は不要です。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4512-W 指定されたキュー（キュー名）がありません」や，「KAVU4511-W 指定されたエージェント（エージェントホスト名）がありません」が出力される場合

QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行ホスト名やキュー名が不適切であるおそれがあります。

QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境が正しく作成されていることを確認してください。

確認時は，jpqexportコマンドを実行し，現在定義されているエージェント名（ジョブ実行ホスト名）やキュー名をファイルに出力してください。エージェント名は大文字・小文字が区別されませんが，キュー名は大文字・小文字が区別されるため注意してください。

エージェント名とキュー名の確認終了後，QUEUEジョブ，サブミットジョブを再実行（再登録）してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4514-W キュー（キュー名）の受付口がクローズされているためジョブ登録ができません」が出力される場合

キューがQUEUEジョブ，サブミットジョブを受け付ける状態になっていないおそれがあります。

jpqqueshowコマンドを実行し，キューのジョブ受付口の状態（ENTRYSTATUS）を確認してください。エージェントのデフォルトキューのジョブ受付口の状態を確認する場合は，-ahオプションとともにエージェントホスト名を指定してください。その他のキューのジョブ受付口の状態を確認する場合は，-qオプションとともにキュー名を指定してください。

ジョブ受付口が閉じられている場合（「ENTRYSTATUS:CLOSE」の場合），jpqqueopenコマンドを実行し，ジョブ受付口を開いてください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4515-W キュー（キュー名）のジョブ最大数（最大数）に達したためジョブ登録ができません」が出力される場合

QUEUEジョブ，サブミットジョブのキューイングできるジョブ数の最大値に達したおそれがあります。

jpqqueshowコマンドを実行し，QUEUEジョブ，サブミットジョブ数の最大値（MAXQUEUE）を確認してください。運用時は，QUEUEジョブ，サブミットジョブ数が最大値以下になるようにしてください。

QUEUEジョブ，サブミットジョブ数の最大値を変更する場合は，jpqquealtコマンドを使用してキュー内のジョブ数の最大値を変更するか，またはjpqimportコマンドを使用してQUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境データベースを再作成してください。データベース再作成の流れについては，「2.12.2 QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境データベースの再作成手順」を参照してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4520-W 環境設定（論理ホスト名）のシステム内の最大ジョブ数（最大数）に達したためジョブ登録ができません」が出力される場合

QUEUEジョブ，サブミットジョブのシステム内でキューイングできるジョブ数の最大値に達したおそれがあります。

システム内の最大ジョブ数は，環境設定パラメーターMaximumContentJobに指定した値です。

運用時は，QUEUEジョブ，サブミットジョブ数がシステム内の最大ジョブ数以下になるようにしてください。

システム内の最大ジョブ数を変更する際は，リリースノートを参照し，適切な値を設定してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU3586-W サービスのアカウントに必要な権限が設定されていません」，またはメッセージ「KAVU3571-W ユーザーマッピング（ユーザー名）に失敗しました」が出力される場合（Windows限定）

JP1/AJS3のサービスのアカウントをユーザーアカウントに設定していないおそれがあります。さらに，そのユーザーアカウントに必要な権限を与えていないおそれがあります。

JP1/AJS3のサービスのアカウントをユーザーアカウントに設定して，必要な権限を与えてください。JP1/AJS3のサービスに対するアカウントの設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2 JP1/AJS3のサービスの設定について検討する」を参照してください。なおJP1/AJS3のサービスのアカウントを変更した場合は，JP1/AJS3のサービスを再起動してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4581-W エージェント（エージェントホスト名）の実行ファイル（ファイル名）は実行可能ファイルではありません」が出力される場合

ファイルタイプに関連づけられているアプリケーションファイル名に空白文字が含まれているおそれがあります。

Windowsのエクスプローラで［表示］−［オプション］を実行し，表示される［オプション］ダイアログボックスの［ファイルタイプ］タブで，関連づけられているアプリケーションを確認してください。アプリケーションファイル名に空白文字が含まれている場合は，そのファイル名を「"（ダブルクォーテーションマーク）」で囲んでください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4531-W エージェント（エージェントホスト名）のホスト名に誤りがあると思われます」が出力される場合

エージェントのホスト名が不適切であるか，IPアドレスが解決できない名称であるおそれがあります。

エージェントのホスト名が適切であること，またはhostsファイルなどを見直してIPアドレスが解決できる設定になっていることを確認してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4530-W エージェント（エージェントホスト名）が停止もしくは障害が発生したと思われます」が出力される場合

エージェント（ジョブ実行ホスト）のJP1/AJS3サービスが停止していたり，マシン自体が停止していたり，ネットワークで障害が発生していたりするおそれがあります。

エージェント，JP1/AJS3サービス，およびネットワークの状態を確認してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU3521-W ジョブ（ジョブ番号）のプロセス生成に失敗しました」が出力される場合

メモリー不足のために，ジョブの起動に失敗しているおそれがあります。

メモリー容量の見積もりを確認してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4597-W エージェント（エージェントホスト名）で消失したジョブを強制終了します」や，メッセージ「KAVU4538-W エージェント（エージェントホスト名）で消失したジョブ（ジョブ番号）を回復状態（状態名）にします」が出力される場合

上記のメッセージが出力されるケースを次に示します。

JP1/AJS3 - Managerに実行中ジョブがある状態で，JP1/AJS3 - Managerホストのダウン，またはJP1/AJS3プロセスのダウンが発生したあと，そのJP1/AJS3 - Managerを再起動したケース。

リモートの実行ホスト（エージェント）に実行中のジョブがある状態で，実行ホストのダウン，またはJP1/AJS3プロセスのダウンが発生したあと，実行ホストのJP1/AJS3を再起動したケース。

リモートの実行ホスト（エージェント）に実行中のジョブがある状態で，最初にJP1/AJS3 - Managerホスト，次に実行ホストの順に停止したあと，JP1/AJS3 - Managerホスト，および実行ホスト再起動したケース。

QUEUEジョブ，サブミットジョブの場合，実行中ジョブの終了状態がジョブ実行環境のデータベースに反映されないまま強制停止されると，ジョブの終了状態が不明となり，メッセージKAVU4597-WやKAVU4538-Wが出力されます。

必要に応じて，ジョブネットまたはジョブを再実行登録してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4546-W エージェント（エージェントホスト名）でユーザーの環境変数PATHの取得に失敗しました」が出力される場合（UNIX限定）

実行OSユーザーのログインスクリプト内に，処理を途中で終了してしまう条件がないかどうかを確認してください。

ログインスクリプト内に，JP1/AJS3によるジョブ実行に不要な記述がある場合，不要な記述を削除してください。または，環境変数JP1JobIDで不要な記述をスキップするようにしてください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU5282-W データベース処理にてシステムコールエラーが発生しました（要因個所，要因番号）」が出力される場合

QUEUEジョブ，サブミットジョブのジョブ情報の件数が20万件を超えているおそれがあります。

次に示す手順に従ってジョブ情報の保存日数を変更し，QUEUEジョブ，サブミットジョブのジョブ実行環境データベースを再作成してください。

ジョブ情報の保存日数を変更する。

ジョブ情報の件数が20万件を超えないような日数を指定します。

jajs_configコマンドで環境設定パラメーターPreserveTermを設定してください。

jpqimportコマンドでQUEUEジョブ，サブミットジョブのジョブ実行環境データベースを再作成する。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU3577-W ジョブ実行処理でシステムコール（関数名）でエラーが発生しました（要因番号）」が出力される場合（UNIX限定）

ジョブを実行するときにワークパスに指定したディレクトリがカレントディレクトリとして扱われていないおそれがあります。ワークパスの指定内容がカレントディレクトリとして動作します。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4548-W エージェント（エージェントホスト名）の一時作業用ファイルへのアクセスに失敗しました」，またはメッセージ「KAVU4583-W エージェント（エージェントホスト名）に実行シェルがありません」が出力される場合，JP1ユーザーにマッピングするOSユーザーがOSにログインできないおそれがあります。これらのメッセージが出力された場合は，メッセージごとに，次に示す項目を確認してください。

メッセージKAVU4548-Wが出力された場合

/etc/passwdに指定したホームディレクトリがあるかどうか。

メッセージKAVU4583-Wが出力された場合

/etc/passwdに指定したログインシェルがあるかどうか。

統合トレースログに，「KAVU7533-E JP1ユーザー（論理ホスト名，ユーザー名）からユーザーマッピングした実行ユーザー（ユーザー名）は使用できません（要因番号：1326）」というメッセージが出力される場合，Windowsでは，ジョブを実行するOSユーザーのアクセストークンを取得できなかったおそれがあります。次の要因が考えられます。

Win32API関数の一時的エラーによって，アクセストークンを取得できなかった。

ジョブの実行ユーザーがドメインユーザーの場合，ドメインコントローラーが起動していないなど，ドメインユーザーが一時的にログオンできる状態になっていなかった。

JP1/AJS3では，ジョブ実行時にアクセストークンを取得しますが，ドメインコントローラーの数や状態を意識して動作していないため，ジョブの実行中にドメインコントローラーを再起動するような場合は注意してください。

なお，これらの一時的にアクセストークンを取得できないエラーの場合，アクセストークンを再利用する設定を行うことで，アクセストークンの取得の回数を最小限に減らし，エラーの発生頻度を抑えることができます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　6.2.17 ジョブ実行時にアクセストークンを再利用するための設定」を参照してください。

また，アクセストークンを再利用した場合，デスクトップヒープの使用方法が変わります。

そのため，システム全体で十分に検証した上で適用してください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　6.2.17(3) 注意事項」を参照してください。アクセストークンの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.4.1 ジョブ実行時のユーザーアカウント」も参照してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4721-E 要求が拒否されました(ジョブ番号)」が出力される場合

ジョブの実行先ホストの統合トレースログに出力されているメッセージKAVU3296-Eを確認してください。必要なIPアドレスをエージェント用接続許可設定ファイルに追加し，jajs_pmtconコマンドを実行してください。

統合トレースログに，メッセージ「KAVS8029-E 要求が拒否されました(ユニット名)」が出力される場合

ジョブの実行先ホストの統合トレースログに出力されているメッセージKAVS8039-Eを確認してください。必要なIPアドレスをエージェント用接続許可設定ファイルに追加し，jajs_pmtconコマンドを実行してください。

(2)　標準ジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブを実行すると異常終了となる

次の要因が考えられます。

ジョブ実行時に使用した環境変数が不適切であるおそれがあります（環境変数には，ジョブに直接定義した環境変数と，環境変数ファイルとして定義したファイル内に指定された環境変数があります）。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　1.4 環境変数一覧」を参照して，不適切な環境変数を使用していないか確認してください。

ジョブに指定したファイル名が不適切であるおそれがあります。

ファイル名について，次の点を確認してください。

ジョブ実行ファイル名（Windowsの場合は実行ファイル名，UNIXの場合はスクリプトファイル名），環境変数ファイル名，標準入力ファイル名，標準出力ファイル名・標準エラー出力ファイル名が重複していないこと（標準出力ファイル名と標準エラー出力ファイル名だけは，重複していてもかまいません）。

同時に実行するジョブについて，標準出力ファイル名と標準エラー出力ファイル名が重複していないこと。

ジョブに指定した実行ファイル内の処理で，標準出力・標準エラー出力のリダイレクト先が競合しているおそれがあります。次の点を確認してください。

ジョブに指定した標準出力ファイルまたは標準エラー出力ファイルが，実行ファイルに指定した標準出力・標準エラー出力のリダイレクト先のファイルと重複していないこと。

実行ファイルを指定したジョブを複数同時に実行した場合，実行ファイルに指定した標準出力・標準エラー出力のリダイレクト先のファイル名が，同一のファイル名とならないこと。

「/etc/logingroup」の設定が不適切であるおそれがあります（実行ホストがHP-UXの場合）。

ジョブを実行するOSユーザーが複数のグループに属し，かつ，複数のグループへのアクセスを有効にする場合は，「/etc/logingroup」の設定が必要です。「/etc/logingroup」を設定していない場合，「/etc/passwd」で定義されているグループIDだけが有効になり，定義されていないグループIDは無効になります。具体的には，jp1userというOSユーザーが複数のグループ（第1グループとしてAグループ，第2グループとしてグループB）に属しているにもかかわらず，グループBのファイルを参照できないなどの不具合が発生します。複数のグループへのアクセスを有効にするには，「/etc/group」のグループ定義を「/etc/logingroup」にコピーするか，または「/etc/group」と「/etc/logingroup」にシンボリックリンクを設定してください。詳細については，OSのドキュメントを参照してください。

次に示すコマンドが正常に動作しないおそれがあります（実行ホストがWindowsの場合）。

net useコマンドを使用したジョブの実行時に，ネットワークフォルダの切断ができない場合

2とおりの対処方法を示します。

一つ目の対処方法として，一つのバッチファイル中にnet useコマンドを指定し，ネットワークフォルダを接続・切断するようにしてください。

二つ目の対処方法として，JP1/AJS3のサービスのアカウントをユーザーアカウントにして，net useコマンドを使用したジョブをサービスのアカウントと同じアカウントで実行してください。JP1/AJS3のサービスのアカウントのユーザーアカウントへの変更については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.3 JP1/AJS3のサービスの設定を変更する必要がある場合（Windows限定）」も参照してください。

ftpコマンドを使用したジョブの実行時に，標準出力データが出力されない場合

2とおりの対処方法を示します。

一つ目の対処方法として，ftpコマンドに-vオプションを指定してください。

二つ目の対処方法として，ジョブ定義時に標準入力ファイル名，標準出力ファイル名，および標準エラー出力ファイル名に「CON」を指定してください。「CON」を指定すると，標準出力ファイル，および標準エラー出力ファイルにはデータが出力されます。ただし，JP1/AJS3 - Viewでジョブの実行結果の詳細を表示したとき，ジョブの標準エラー出力メッセージが出力されなくなります。また，jpqjobgetコマンドで標準出力ファイルおよび標準エラー出力ファイルの情報が取得できなくなります。

注意事項

ftpコマンド使用時以外で同様の現象が発生した場合も，「CON」を指定する方法で対処してください。

上記以外のコマンドを使用したジョブの実行時に，ジョブが正しく動作しない場合

JP1/AJS3のジョブは，OSユーザーがWindowsにログオンしていない状態でも実行できるように，OSユーザーのログオンセションとは独立した「サービス」と呼ばれる形態で実行されます。このため，JP1/AJS3を使ってジョブを実行した場合と，コマンドプロンプトを使ってジョブを実行した場合とで，ジョブの実行結果が異なることがあります。

Windowsが提供するATコマンド，または［タスクスケジューラ］を使用すると，ジョブがサービスから正しく実行できるかどうかを検証することができます（このとき，WindowsのScheduleサービスまたはTask Schedulerサービスがジョブを起動します）。Windowsのサービスからジョブが正しく動作しない場合は，JP1/AJS3のサービスからもジョブは正しく動作しません。その際は，ジョブで使用しているコマンドやプログラムを見直す必要があります。

ブラウザーにIE 4.0以降を使用している場合の検証手順を示します。

IE 4.0以降を使用している場合

1. WindowsのTask Schedulerサービスに対して，Windowsの［サービス］ダイアログボックスで，［デスクトップとの対話をサービスに許可］がチェックされていない状態にする。

2. Task Schedulerサービスを再起動する。

3. デスクトップ上にある［マイコンピュータ］アイコンをクリックし，［予定されているタスク］フォルダを開く。

4. ウィザードを使ってタスクを設定する。

タスク設定時は，実行するジョブ，および実行ユーザーのアカウントを設定してください。

5. ジョブの実行結果を確認する。

なお，Scheduleサービス，Task Schedulerサービス，およびJP1/AJS3サービスでは，ジョブのプロセスの生成方法が若干異なります。そのため，JP1/AJS3を使うと正しく動作しないジョブも，Windowsのサービスを使えば正しく動作する場合があります。例えば，JP1/AJS3では，OSユーザーのログオンセションに設定されたプリンタやアプリケーションに関する情報で，かつ，レジストリーに格納されている情報については，例えそのOSユーザーのアカウントをジョブの実行ユーザーに設定しても，参照できないことがあります（ジョブからのプリンタへの印刷やアプリケーションの起動などが正しく動作しないことがあります）。この現象が発生した場合は，ジョブを実行するOSユーザーでWindows（JP1/AJS3の実行ホスト）にログオンし，その状態で運用してください。

または，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　6.2.16 ユーザープロファイルを必要とするジョブを実行するための設定」を参照して，設定をしてください。

また，実行ユーザーのアクセス権をローカルサーバのユーザーに限定させたい場合は，OSユーザーの指定方法を「サーバ名¥ユーザー名」としてください。

メモリー不足のために，ジョブの起動に失敗しているおそれがあります。

メモリー容量の見積もりを確認してください。

統合トレースログに，次のメッセージが出力されている場合（Windows限定）

「KAVU4254-E データベース（論理ホスト名）にアクセスできません（要因個所）」

「KAVU5287-E データベーステーブルがロックされています（要因個所）」

これは，QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行時にジョブ実行環境のISAMファイルにアクセスできないために発生するエラーです。次の事項を同時に実行していないかどうか確認してください。

JP1/AJS3の資料採取ツールを実行している。

JP1/BaseまたはJP1/AJS3のISAMデータベースの検証やコンデンスなどISAMデータベースを操作するコマンドを実行している（jpqdbcond -L コマンドは含まない）。

バックアッププログラムを実行している。

上記のほかにも，QUEUEジョブ，サブミットジョブのジョブ実行環境のデータベースファイルを占有モード，またはファイルの読み込みだけを共有するモードでオープンするようなプログラムを実行していると，このような現象が起こるおそれがあります。これらの作業をスケジュールする際は，ジョブの実行時間と重ならないように運用してください。

統合トレースログに，次のメッセージが出力されている場合（UNIX限定）

「KAVU4547-W エージェント（エージェントホスト名）の一時作業用ファイルに対してアクセス権がありません」

「KAVU4560-W エージェント（エージェントホスト名）の標準出力ファイル（ファイル名）に対してアクセス権がありません」

「KAVU4563-W エージェント（エージェントホスト名）の標準エラー出力ファイル（ファイル名）に対してアクセス権がありません」

メッセージKAVU4547-Wが出力されている場合は，ワークディレクトリの所有グループがジョブ実行ユーザーのセカンダリーグループで，かつワークディレクトリの権限が「770」であるおそれがあります（ワークディレクトリは，定義キー[JP1_DEFAULT¥JP1NBQAGENT¥Process]の環境設定パラメーターWorkPathに指定したディレクトリになります）。

また，メッセージKAVU4560-W，KAVU4563-Wが出力されている場合は，指定したファイル（上記のメッセージ中のファイル名）があるディレクトリの所有グループがジョブ実行ユーザーのセカンダリーグループで，ディレクトリの権限が「770」であるおそれがあります。

次に示す方法のどれかで対処してください。

メッセージKAVU4547-Wが出力されている場合は，ワークディレクトリに対してセカンダリーグループでもアクセスできる権限に変更する。

指定したファイルがあるディレクトリの権限をセカンダリーグループでもアクセスできる権限に変更し，かつ指定したファイルの権限をセカンダリーグループでも読み込み，書き込みができる権限に変更する。

ディレクトリおよび指定したファイルの所有グループをジョブ実行ユーザーのセカンダリーグループからプライマリーグループに変更する。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　15.2.18 ジョブ実行時のファイル権限チェックでアクセス制御リストやセカンダリーグループの設定を有効にする」の設定に従い，オプションを有効にする。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU4551-W エージェント（エージェントホスト名）の実行ファイル（ファイル名）に対してアクセス権がありません」が出力されている場合（UNIX限定）

指定した実行ファイル（上記のメッセージ中のファイル名）があるディレクトリの所有グループがジョブ実行ユーザーのセカンダリーグループで，かつ権限が「770」であるおそれがあります。

次に示す方法のどれかで対処してください。

指定したファイルがあるディレクトリの権限を「771」に変更し，かつ指定したファイルの権限を「774」に変更する。

ディレクトリおよび指定したファイルの所有グループをジョブ実行ユーザーのセカンダリーグループからプライマリーグループに変更する。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　15.2.18 ジョブ実行時のファイル権限チェックでアクセス制御リストやセカンダリーグループの設定を有効にする」の設定に従い，オプションを有効にする。

ジョブの実行ファイル名を正しく求められない場合があります。

UNIXの場合

スクリプトファイル内で「$0」（スクリプトファイル名）を参照する場合，「$0」がジョブの定義に指定したスクリプトファイル名にならず，「JPQ_EXEC_」から始まるスクリプトファイル名になる場合があります。

このファイル名は，次の場合のどれかにJP1/AJS3が一時的に作成するスクリプトファイル名です（スクリプトファイルはジョブ実行時に使用するワークパスに作成します）。

JP1/AJS3 - Viewの［詳細定義 -［UNIX Job］］ダイアログボックスの［定義］タブで，［コマンド文］にコマンドを指定したジョブを実行する。

JP1/AJS3 - Viewの［詳細定義 -［UNIX Job］］ダイアログボックスの［定義］タブで，［スクリプトファイル名］に#!［シェル名］を先頭行に記述していないスクリプトファイル名を指定して実行する。※

jpqjobsubコマンドの-scオプションに，#!［シェル名］を先頭行に記述していないスクリプトファイル名を指定して実行する。

注※

［スクリプトファイル名］に指定したスクリプトファイルの先頭行に実行シェル名の記述がない場合，先頭行に実行シェル名を付加したスクリプトファイルを一時的に作成し，ジョブとして実行します。

［コマンド文］と［スクリプトファイル名］を同時に指定した場合，［コマンド文］と［スクリプトファイル名］の内容をコマンド文，スクリプトファイルの内容の順でマージした一時ファイルを作成します。このため，［コマンド文］の記述がある場合は，スクリプトファイルの実行シェル名の記述の有無にかかわらず，一時ファイルを作成します（［コマンド文］欄にタブやスペースがある場合にも一時ファイルを作成します）。

一時的なスクリプトファイルを作成しないようにするには，これらの条件に該当しないようにジョブを定義してください。

Windowsの場合

Windowsの実行ファイル内で第1引数（バッチファイルの場合は「%0」）を参照する場合，第1引数がジョブの定義に指定した実行ファイル名にならない場合があります。これは，JP1/AJS3がジョブを起動するときに実行ファイル名を8.3形式のショートファイル名に変換するためです。

実行ファイル名の変換を行わないでジョブを起動する場合には，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　6.2.15 ジョブをロングファイル名で実行するための設定」を参照してください。

統合トレースログに，次のメッセージが出力されている場合（Windows限定）

「KAVU7533-E JP1ユーザー（論理ホスト名，ユーザー名）からユーザーマッピングした実行ユーザー（ユーザー名）は使用できません（要因番号:1792）」

JP1/AJS3サービスのアカウントと異なるユーザーアカウントでジョブを実行しているときに，Net Logonサービスが起動されていない場合，このメッセージが出力されてジョブが異常終了することがあります。このメッセージが出力されたときは，Net Logonサービスが起動されているかどうかを確認してください。

次のどちらかでジョブが異常終了した場合（Windows限定）

次のメッセージを出力してジョブが終了コード259または-1で異常終了する。

「KAVU3284-W 内部処理（論理ホスト名）でシステムコールエラーが発生しました（要因個所：要因個所，要因番号：0x2013000a）」

ジョブの標準エラー出力に次のメッセージを出力してジョブが異常終了する。

「プロセスはファイルにアクセスできません。別のプロセスが使用中です。」

これらは次の条件が重なる場合に発生することがあります。

次のどちらかの方法でジョブを登録する際に，標準出力ファイル，または標準エラー出力ファイルを明示的に指定する。

・ジョブの詳細定義で指定する。

・ジョブ実行制御のコマンドでジョブを登録する際に指定する。

1.で指定したファイルに対して次のどちらかの処理をしている。

・ジョブとして実行するプログラム内で，関数を使用してオープンしている。その際，オブジェクトの共有方法を読み取り不可または，書き込み不可の設定にしている。

・ジョブとして実行するバッチファイル内で，リダイレクトを使用してオープンしている。

ジョブとして実行するプログラム内でオープンするファイル，またはバッチファイル内のリダイレクトでオープンするファイルを，ジョブを登録する際の標準出力ファイル，または標準エラー出力ファイルとして指定しないでください。ただし，プログラム内で関数を使用してオープンする場合に限って，共有の読み取りまたは共有の書き込みを許可する設定でオープンすることで回避することもできます。

統合トレースログに，次のどちらかのメッセージが出力されている場合

「KAVU5501-E System error occurred ...」

「KAVU5290-E データベースのファイルサイズが制限値を超えているかメモリーの確保に失敗しました（要因個所，要因番号）」

ISAMファイルが不正な状態になっているおそれがあります。

次のことを行っているとこれらのエラーが発生することがあります。

JP1/AJS3サービスを停止しない状態で，強制的なシャットダウン操作や電源断を行う。

ディスク容量不足が発生している状態でISAMファイルへの書き込みを行う。

ISAMファイルの状態を確認し，不正な状態になっている場合はISAMファイルを再作成してください。ISAMファイルの状態確認，ISAMファイルの再作成の手順については，「2.12 ISAMファイルが不正になった場合の対処」を参照してください。

AIXまたはLinuxの実行ホストでジョブを実行したとき，ジョブの実行ユーザーに設定したリソースの制限値が有効にならないで，リソース不足でジョブが異常終了することがあります。

AIXおよびLinuxの場合，ジョブの実行ユーザーに対して，/etc/security/limits（Linuxの場合は/etc/security/limits.conf）でリソースの制限値の定義をしても，ジョブ実行時に値は有効になりません。JP1/AJS3起動時のユーザー（root）に対してリソース制限値を定義してください。

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.4 UNIXジョブ使用時の注意事項」の「●UNIXジョブ実行時のリソース制限値についての注意事項」を参照してください。

(3)　標準ジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブの状態が変化しない

次の要因が考えられます。

統合トレースログに，メッセージ「KAVU3531-W マネージャー（論理ホスト名）のホスト名に誤りがあると思われます」が出力される場合

マネージャーのホスト名が不適切であるか，またはIPアドレスが解決できない名称であるおそれがあります。

マネージャーのホスト名が適切であること，またはhostsファイルなどを見直してIPアドレスが解決できる設定になっていることを確認してください。DNS運用をしている場合は，FQDN形式のホスト名がIPアドレス解決できるように設定してください。

現在の実行ジョブ数がジョブ実行多重度に達しているおそれがあります。

ajsagtshowコマンドを実行し，現在の実行ジョブ数（JOB）と，ジョブ実行多重度（CON-EXE）を確認してください。

ジョブの実行時間，単位時間当たりのジョブ実行数を考慮したジョブ実行多重度を設定するようにしてください。ジョブ実行多重度を変更する場合は，ajsagtaltコマンドを使用してください。

ajsagtshowコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsagtshow」を参照してください。

また，ジョブ実行多重度に達しているためにジョブが登録できない場合に，統合トレースログにメッセージを出力するようにあらかじめ設定しておくことで，ジョブの実行に時間が掛かった要因がジョブ実行多重度到達であるかどうかを確認できます。設定方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　6.2.13 ジョブ実行多重度到達を確認するメッセージを出力する設定」（Windowsの場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　15.2.13 ジョブ実行多重度到達を確認するメッセージを出力する設定」（UNIXの場合）を参照してください。

JP1/AJS3の運用中に，バックアッププログラムを実行して，JP1/AJS3で使用しているファイル，またはディレクトリをバックアップしているおそれがあります。

JP1/AJS3の運用中は，バックアップしないでください。

(4)　標準ジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブを登録したりキューを操作したりするとアクセス権限エラーとなる

JP1/Base認証サーバのアクセス権限の設定が不適切です。

JP1_Queue資源グループに対して，正しいアクセス権限を設定してください。ジョブの登録やキューの操作などには，JP1_JPQ_Admin，JP1_JPQ_Operator，またはJP1_JPQ_Userのどれかの権限が必要です。

(5)　シェルが環境変数を読み込まない（AIX限定）

AIXでは，/etc/environmentの情報は引き継ぎません。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　13.4.2 ログインスクリプトの変更」の説明を参考に，ログインスクリプトを変更してください。ログインスクリプトの変更例を次に示します。

if [ "$JP1JobID" != "" ] ; then
 . /etc/environment
 export 設定したい環境変数
fi

/etc/environmentを読み込んだあと，設定したい環境変数に対して［export］コマンドを実行してください。

注意事項

上記の設定は，sh，ksh（.profile）だけで有効です。その他のcshなどでは無効です。

上記の設定をした場合，ログインスクリプトの中で/etc/environmentを読み込むため，各情報の設定順序が変わってしまうおそれがあることを考慮する必要があります。このため，ログインスクリプトに/etc/environmentの読み込みを追加する際は，/etc/environmentで設定している環境変数をログインスクリプトでも設定している個所がないかを確認し，挿入個所に十分注意してください。ログインスクリプトの最初で/etc/environmentを読み込むように変更することを推奨します。

(6)　ジョブプロセスを実行しないままジョブが正常終了となる

UNIXの場合，JP1/AJS3ではジョブ実行時に，ログインスクリプトを実行します。その際，次のようにログインスクリプトの中に，exitコマンドのようなログインスクリプトを終了するコマンドがあると，ジョブプロセスを実行する前にジョブが正常終了します。

 /usr/bin/sh ; exit

このような場合は，exitコマンドを実行しないようにログインスクリプトを変更してください。

ログインスクリプトの変更方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　13.4.2 ログインスクリプトの変更」を参照してください。

(7)　リトライ間隔を経過しても自動リトライが実行されない

ジョブ量が多く，自動リトライが遅延することが考えられます。ジョブネットのスケジュールを一時変更したり，実行中のユニットをいったん強制終了したりして，同時に実行されるジョブの量を減らしてください。

自動リトライを設定する場合，リトライ実行を含めたジョブ量を見積もる必要があります。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　1.3 設計のポイント」を参照してください。

(8)　自動リトライが一度に実行され業務が遅延する

エージェントホストの障害などで，そのエージェントホストで実行されるジョブが同時に異常終了すると，自動リトライが一度に実行されてジョブ量が増えます。

自動リトライの実行でジョブ量が増えたために業務が遅延しているのを検知したら，ajsagtaltコマンドを実行して，障害が起きている実行エージェントのジョブ受付を制限してください。エージェントホストが復旧したら，再度ajsagtaltコマンドを実行してジョブ受付の制限を解除してください。

なお，すぐに回復できない障害が発生したときに自動リトライが発生すると，ジョブの実行数が増加してジョブ実行性能に影響を与えるおそれがあります。そのため，自動リトライの設定をする際には，終了コードの範囲を必要最小限で指定してください。自動リトライについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　2.4.10 ジョブの異常終了時に自動でリトライする」を参照してください。

2.7.3　アクションジョブのトラブルへの対処

アクションジョブ固有のトラブルの対処方法を次に示します。

(1)　アクションジョブを実行すると起動失敗となる

アクションジョブに定義したプラットフォームが，アクションジョブを実行するエージェントのプラットフォームと同じであることを確認してください。プラットフォームが異なる場合は，アクションジョブに定義したプラットフォームを変更してください。

(2)　アクションジョブを実行すると実行ホストで「DLLが見付かりません」などのエラーダイアログメッセージが出力される

メッセージキュー連携およびMSMQ連携のアクションジョブを実行するために必要なプログラムが，ジョブを実行するホストにインストールされていないおそれがあります。

実行するホストの環境が正しいことを確認してください。

(3)　ローカル電源制御アクションジョブおよびリモート電源制御アクションジョブが異常終了する

JP1/Power Monitorがインストールされていないおそれがあります。

JP1/Power Monitorがインストールされていること，設定が正しいことを確認してください。

なお，JP1/Power Monitorがインストールされていない場合でも，JP1/Power Monitor用のアクションジョブをジョブネットに定義できます。この場合，アクションジョブを実行したとき，ジョブネットの状態は「異常検出終了」となり，ジョブの状態は「起動失敗」となります。

2.7.4　イベントジョブのトラブルへの対処

イベントジョブ固有のトラブルの対処方法を次に示します。

(1)　JP1イベント受信監視時にホスト名を正しく指定しているのに条件が満了しない

JP1イベント中のホスト名には，イベントサーバ名が設定されています。

そのイベントサーバ名がイベントサービスの定義と同じ名称であることを確認してください。JP1イベント中のホスト名は，大文字・小文字が区別されるため注意してください。

(2)　イベント受信ジョブ使用時に，予定していないイベントが条件一致となった

「JP1イベント受信監視ジョブ」「ログファイル監視ジョブ」「Windowsイベントログ監視ジョブ」の定義時には，次に示す項目に文字列を指定しています。

JP1イベント受信監視ジョブ

イベント発行元ユーザー名

イベント発行元グループ名

イベント発行元ホスト名

メッセージ

イベント詳細情報

任意の拡張属性

ログファイル監視ジョブ

トラップデータ

ログ情報以外のデータ

Windowsイベントログ監視ジョブ

説明

上記の項目に指定された文字列は，部分一致で条件一致となります。指定した項目が部分一致していないかどうかを確認してください。

完全一致させたい場合は，正規表現で指定してください。例えば，「イベント発行元ホスト名」として「spring」を完全一致で条件一致としたい場合は，Windowsの場合は「^spring$」と指定します。

Windowsの正規表現については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。UNIXの正規表現については，UNIXのドキュメントを参照してください。

(3)　イベントジョブを実行すると起動失敗となる

統合トレースログに，メッセージ「KAVT0414-E 要求が拒否されました(AjsServiceName=スケジューラーサービス名, UnitID=ユニットID, ExecID=実行ID, 保守情報)」が出力される場合

ジョブの実行先ホストの統合トレースログに出力されているメッセージKAVT0992-Eを確認してください。必要なIPアドレスをエージェント用接続許可設定ファイルに追加し，jajs_pmtconコマンドを実行してください。

2.7.5　ジョブネットコネクタのトラブルへの対処

ジョブネットコネクタに関するトラブルの対処方法を次に示します。

(1)　ジョブネットコネクタが終了しない

ジョブネットモニタなどで接続先のジョブネットの実行状況を確認してください。接続先のジョブネットが正常終了，異常検出終了，または警告検出終了になっている場合は，障害が発生しているおそれがあります。それ以外の場合，ジョブネットコネクタは接続先のジョブネットが終了するのを待つため，正常な状態です。

接続先のジョブネットの終了を待たないで実行を進めたい場合は，ジョブネットコネクタの状態を正常終了に変更してください。この場合，ジョブネットコネクタと接続先のジョブネットの状態が一致しなくなるため注意してください。

また，接続先のジョブネットが終了している場合は，統合トレースログ，およびWindowsイベントログまたはsyslogに出力されているメッセージに従って，障害の要因を取り除いてください。次に，接続先のジョブネットを再実行してください。接続先のジョブネットを再実行することによって，再びジョブネットコネクタとの世代の接続が行われ，ジョブネットコネクタが正常に動作するようになります。世代の接続については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　2.2.4(2) ジョブネットコネクタと接続先のジョブネットの接続ルール」を参照してください。

接続先のジョブネットを再実行しないでジョブネットコネクタの実行を進めたい場合は，ジョブネットコネクタの状態を正常終了に変更してください。この場合，ジョブネットコネクタと接続先のジョブネットの状態が一致しなくなるため注意してください。

(2)　開始予定時刻を過ぎても接続先のジョブネットが開始しない

ジョブネットモニタなどで，ジョブネットコネクタが含まれるジョブネットの実行状況を確認してください。実行順序制御方式を「同期」としていて，ジョブネットコネクタが待ち状態の場合は正常ですが，実行中の状態の場合は障害が発生しているおそれがあります。

実行順序制御方式を「同期」としているが，ジョブネットコネクタの開始を待たないで接続先のジョブネットを実行開始する場合，実行順序制御方式を「非同期」に一時変更してください。

2.7.6　待ち合わせ条件付きユニットのトラブルへの対処

待ち合わせ条件付きユニットに関するトラブルの対処方法を次に示します。

(1)　待ち合わせ条件付きユニットが「先行終了待ち」または「開始時刻待ち」状態のままで実行を開始しない

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウで，待ち合わせ対象ユニットの実行状態を確認してください。待ち合わせ対象ユニットの状態に従って，次のように対処してください。

待ち合わせ対象ユニットが実行中の場合

待ち合わせ条件付きユニットが待ち合わせ対象ユニットの実行終了を待ち合わせている状態です。待ち合わせ対象ユニットが実行終了するまで待ってください。

待ち合わせ対象ユニットが異常終了している場合

待ち合わせ対象ユニットに障害が発生しているおそれがあります。統合トレースログ，およびWindowsイベントログあるいはsyslogに出力されているメッセージに従って，障害の要因を取り除いてください。障害の原因を取り除いたあと，待ち合わせ対象ユニットを再実行するか，待ち合わせ対象ユニットの状態を「正常終了」状態に変更してください。

待ち合わせ対象ユニットが未登録の場合

待ち合わせ対象ユニットを実行登録してください。

待ち合わせ対象ユニットがサスペンド中の場合

待ち合わせ対象ユニットのサスペンドを解除してください。

待ち合わせ対象ユニットに実行予定世代がない場合

待ち合わせ条件で，待ち合わせる世代がない場合の設定を「実行を開始しない」にしていると，待ち合わせ条件付きユニットは待ち合わせ対象ユニットに実行予定世代が生成されて実行終了するまで待ち続けます。待ち合わせ条件付きユニットを実行したい場合は，待ち合わせ対象ユニットに実行予定を作成してください。

待ち合わせ対象ユニットの実行終了を待たないで待ち合わせ条件付きユニットを実行したい場合は，待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせを一時的に無効にしてください。待ち合わせ条件の一時変更については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.5.15 ジョブネットやジョブの待ち合わせ条件の設定を一時変更する」を参照してください。

(2)　待ち合わせ条件付きユニットが実行を開始しないで異常終了する

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウで，待ち合わせ条件付きユニットおよび待ち合わせ対象ユニットを確認してください。

待ち合わせ対象ユニットが実行終了しているのに待ち合わせ条件付きユニットが異常終了する場合は，待ち合わせ対象ユニットが定義不正であるおそれがあります。待ち合わせ対象ユニットの定義不正については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　2.2.5(7) 待ち合わせ対象ユニットの確認方法」を参照してください。

待ち合わせ対象ユニットが定義不正である場合は，次の手順に従って対処してください。

待ち合わせ対象ユニットの定義不正を修正する。

待ち合わせ対象ユニットを再実行する。

待ち合わせ対象ユニットが「実行中」状態の間に，待ち合わせ条件付きユニットを再実行する。

待ち合わせ条件付きユニットだけを再実行したい場合は，待ち合わせ対象ユニットとの待ち合わせを一時的に無効にしたあとで，待ち合わせ条件付きユニットを再実行してください。待ち合わせ条件の一時変更については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.5.15 ジョブネットやジョブの待ち合わせ条件の設定を一時変更する」を参照してください。

2.8　組み込みDB使用時のトラブルの対処

この節では，組み込みDB使用時にトラブルが発生したときの対象方法について説明します。

2.8.1　トラブルが起こったときの組み込みDBの処理と組み込みDBシステム管理者の処置

トラブルが起こったときの組み込みDBの処理と組み込みDBシステム管理者（システム管理者）の処置について説明します。

(1)　トラブルが起こったときに組み込みDBシステム管理者がすること

トラブルが起こった場合，組み込みDBシステム管理者は次の個所にトラブルシュート情報が出力されるので，情報を採取します。

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool下のファイル

組み込みDB運用ディレクトリ¥tmp下のファイル

組み込みDB運用ディレクトリ¥uxpldir下のファイル

Windowsイベントログ

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/spool下のファイル

組み込みDB運用ディレクトリ/tmp下のファイル

syslog

Windows Server 2003の場合で，ワトソン博士のログが出力されているときは，バックアップを取得しておくか，または内容を印刷しておいてください。

備考

トラブルシュートに必要な情報を「2.8.7 採取が必要な情報」に記載してあります。組み込みDBシステム管理者は必ず参照してください。

(2)　トラブルが起こったときに組み込みDBが取得する情報

トラブルが起こったときに組み込みDBが取得するトラブルシュート情報を次の表に示します。

表2‒3　トラブルが起こったときに組み込みDBが取得するトラブルシュート情報

取得情報

説明

メッセージログファイル

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥pdlog1,pdlog2

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/spool/pdlog1,pdlog2

組み込みDBが出力するメッセージです。トラブル時には，バックアップを取得してください。

コマンド実行時の標準出力，標準エラー出力

コマンドの出力情報，およびエラーメッセージです。コマンドを入力した画面に表示されます。ファイルに残したい場合は，必要に応じてリダイレクトしてください。

Windowsの場合

Windowsイベントログ

UNIXの場合

syslog

組み込みDBが出力するメッセージです。

UNIXの場合は，OSのエディターで参照してください。syslogへのアクセスが集中すると，メッセージを出力できない場合があります。

退避コアファイル※

（UNIXの場合）

組み込みDB運用ディレクトリ/spool/save/ファイル名

UNIXの場合に取得される，組み込みDBの関連プロセスのデータ，およびスタック情報です。3個までしか退避されないので，残しておきたい退避コアファイルは，バックアップを取得してください。

ファイル名の形式は「ajs2n」となります。nは退避コアファイルの通し番号（1〜3）です。ただし，通し番号は付けられないことがあります。

アボート情報ファイル※

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥save¥ファイル名

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/spool/save/ファイル名

アボート情報です。出力された場合は，バックアップを取得してください。アボートコードだけなら任意のテキストエディターで参照できます。ファイル名の形式は「abcode.サーバプロセスのプロセスID」となります。

トラブル時のスナップ※

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥save¥ファイル名

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/spool/save/ファイル名

トラブル時のスナップ情報です。出力された場合は，バックアップを取得してください。ファイル名の形式は「ajs2n.deb」となります。nはトラブル時のスナップの通し番号（1〜3）です。ただし，通し番号は付けられないことがあります。

共有メモリーダンプファイル※

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥pdshmdump¥ファイル名

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/spool/pdshmdump/ファイル名

組み込みDBが共有メモリーに保持するデータです。出力された場合は，バックアップを取得してください。ファイル名の形式は「ajs2.rmb.サーバプロセスのプロセスID」となります。

簡易ダンプファイル※

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥各サーバ対応のディレクトリ¥ファイル名

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/spool/各サーバ対応のディレクトリ/ファイル名

組み込みDBが共有メモリーおよびプロセス固有メモリーに保持するデータです。出力された場合は，バックアップを取得してください。ファイル名は日付とプロセスIDを組み合わせた形式になります。

コマンドトレースファイル

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥cmdlog1,cmdlog2

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/spool/cmdlog1,cmdlog2

実行したコマンド（組み込みDBが内部で生成するコマンドも含む）の履歴情報です。任意のテキストエディターで参照するときは，バックアップを取得してください。

エラーログファイル

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥errlog¥errlog1,errlog2

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/spool/errlog/errlog1,errlog2

組み込みDBが出力する内部情報です。出力された場合は，バックアップを取得してください。

接続ユーザ情報ファイル

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥cnctusrinf

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/spool/cnctusrinf

組み込みDB終了時の接続ユーザ情報です。任意のテキストエディターで参照してください。

接続ユーザ詳細ファイル

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥cnctusrdtl

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/spool/cnctusrdtl

排他資源管理テーブル情報ファイル

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥pdlckinf¥出力日時.mem

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/spool/pdlckinf/出力日時.mem

組み込みDBの排他制御でデッドロック，排他待ちタイムアウト，または排他資源管理テーブル不足エラーが発生したときのユーザ情報です。任意のテキストエディターで参照してください。出力された場合は，バックアップを取得してください。

注※

組み込みDBのサーバプロセスが異常終了したときに出力されるトラブルシュート情報です。組み込みDBのサーバプロセスが異常終了したことは，メッセージKFPS01820-Eの出力によって確認できます。メッセージKFPS01820-Eからはサーバ名，プロセスID，終了状態（end state）を確認できます。ただし，次に示す場合，トラブルシュート情報は出力されません。

終了状態（end state）の最初がcまたはdで始まる場合，トラブルシュート情報は出力されません。

終了状態（end state）がWindowsの場合は007f，UNIXの場合は0009であれば，アボート情報ファイル，退避コアファイル，および共有メモリーダンプファイルは出力されません。

(3)　トラブルが起こったときの組み込みDBの処理

トラブルが起こったときの組み込みDBの処理について説明します。

(a)　組み込みDBが異常終了したときのシステムの回復

組み込みDBが異常終了した場合，トラブルの原因を取り除いたあとに組み込みDBを再開始すると，組み込みDBはシステムの状態をトラブル発生時点まで回復します。

(b)　組み込みDBが連続して異常終了したときの処理

組み込みDBが異常終了した場合，組み込みDBは再開始処理を実行します。ただし，30分以内に3回連続して組み込みDBが異常終了すると，組み込みDBは再開始処理を中止します。この場合，組み込みDBシステム管理者はトラブルの原因を対策したあと，ajsembdbstartコマンドで組み込みDBを再開始してください。

(4)　組み込みDBの処理プロセスでトラブルが起こったときの対処方法

組み込みDBのプロセスに障害が発生すると，そのプロセスは異常終了します。このとき，組み込みDBは回復プロセスを起動してロールバック処理を実行します。そのあと，該当するプロセスが自動的に再起動されるため，組み込みDBシステム管理者が対処することはありません。ただし，トラブルの影響度によっては組み込みDBが異常終了します。この場合，組み込みDBは自動的に再開始します。組み込みDBシステム管理者はトラブルの原因を取り除いたあとに操作を再実行してください。

2.8.2　組み込みDBが開始できないときの対処方法

組み込みDBが開始できないときの対処方法について説明します。

(1)　組み込みDBが正常開始できないときの対処方法

組み込みDBが正常開始できないときに考えられる原因と，その対処方法を次の表に示します。

表2‒4　組み込みDBが正常開始できないときに考えられる原因とその対処方法

考えられる原因

対処方法

組み込みDBが正しくインストールまたはセットアップされていません。

組み込みDBのインストールまたはセットアップをし直してください。

システム定義に誤りがあります。

システム定義に誤りがある旨のメッセージが出力されます。そのメッセージを参考にして，システム定義を修正してください。

メモリーまたはファイル容量が不足しています。

メモリーまたはファイル容量が不足している旨のメッセージが出力されます。不要なプロセスを停止させるか，または不要なファイルを削除してください。

なお，共有メモリーの場合は，システム定義を見直してください。プロセス固有のメモリーの場合は，必要のないプロセスを停止してください。

UNIXの場合は，必要に応じてOSの共有メモリー関連のオペレーティングシステムパラメタを見直してください。オペレーティングシステムパラメタについては，リリースノートを参照してください。

組み込みDBの開始に必要なファイルがありません。

組み込みDBの開始に必要なファイルがない旨のメッセージが出力されます。そのメッセージを参考にして，必要なファイルを作成してください。

組み込みDBの開始に必要なファイルにトラブルが発生しました。

メッセージを参照してトラブルが起こったファイルを調べてください。障害の要因を取り除いて再開始させてください。

OSの構成が組み込みDBの実行環境として不適当です。

OSを構築し直してください。

現用のシステムログファイルを割り当てられません。

ajsembdbaddlogコマンドでシステムログファイルを追加してください。

(2)　組み込みDBが再開始できないときの対処方法

組み込みDBの再開始に失敗した場合，再開始処理時に出力されるメッセージを参照してください。再開始できないときに考えられる原因と，その対処方法を次の表に示します。

表2‒5　組み込みDBが再開始できないときに考えられる原因とその対処方法

考えられる原因

対処方法

マスタディレクトリ用RDエリアにトラブルが起こったため，組み込みDBを再開始できません。

「(3) システム領域にトラブルが起こったときの対処方法」を参照してください。

ログを追加して，シングルサーバ定義を編集したら，再開始に失敗しました（メッセージKFPS00715-Eが出力）

ajsembdbstartコマンドに-Rオプションを指定して実行してください。

UNIXの場合で，上記以外のトラブルが起こったため，組み込みDBを再開始できません。

「(4) その他のトラブルが起こったときの対処方法（UNIXの場合）」を参照してください。

(3)　システム領域にトラブルが起こったときの対処方法

システム領域にトラブルが起こった場合，組み込みDBは再開始できません。この場合，次に示す手順でシステム領域を回復してください。システム領域とは，組み込みDBのシステムの内部情報を格納している領域のことです。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド」を参照してください。

ajsembdbstartコマンドに-rオプションを指定して，組み込みDBを開始します。

ajsembdbrstrコマンドで，システム領域を回復します。

ajsembdbstopコマンドで，組み込みDBを終了させます。

ajsembdbstartコマンドで，組み込みDBを開始させます。

ajsembdbrstrコマンドで，トラブルが起こったRDエリアを回復します。

コマンドの実行後，実行結果が正しいかどうかを確認することを推奨します。

(4)　その他のトラブルが起こったときの対処方法（UNIXの場合）

UNIXの場合で，ここまで説明した以外のトラブルが起こったときの対処方法を次に示します。

なお，対処方法で使用しているコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド」を参照してください。

(a)　OSに登録した組み込みDBプロセスが起動していない場合

OSに登録した組み込みDBプロセスが，何らかの障害によって起動していないことがあります。OSは繰り返しプロセスを起動しようとしますが，一定回数起動できないとプロセスが起動しなくなります。この状態では，ajsembdbstartコマンドを実行しても組み込みDBを開始できません。この場合，次に示す手順で対策してください。

ajsembdbinstlコマンドを実行します。

なお，組み込みDBの稼働中に電源断となってサーバマシンが停止した場合など，電源を入れ直してOSを起動した直後にも，組み込みDB運用ディレクトリのディスクが障害状態となって，上記と同じ現象が起こることがあります。この場合にも，同様の運用方法で対処してください。

(b)　OSに登録した組み込みDBプロセスが起動している場合

OSに登録した組み込みDBプロセスが起動している場合の対処手順を次に示します。

ajsembdbstartコマンド実行時にメッセージが出力されるので，そのメッセージに従って障害の原因を取り除いてください。

2.8.3　組み込みDBが終了できないときの対処方法

組み込みDBが終了できないときの対処方法について説明します。

(1)　接続中のプロセスがあるため組み込みDBが終了できないときの対処方法

ここでは，接続中のプロセスがあるため組み込みDBが終了できないときの対処方法について説明します。

JP1/AJS3のプロセスが終了しないと，組み込みDBを終了できません。JP1/AJS3 - Managerホストで論理ホストを含め，すべてのJP1/AJS3サービス，およびJP1/AJS3 Console Agentサービスが停止しているかを確認してください。コマンドが実行している場合は，コマンドの終了を待って組み込みDBを停止してください。実行中のコマンドを強制停止する場合は，ajsembdbcancelコマンドを実行してください。

2.8.4　OSが異常終了したときの対処方法

OSが異常終了したときの組み込みDBの処理と，組み込みDBシステム管理者の処置について説明します。

(1)　組み込みDBの処理

OSにトラブルが起こってOSが異常終了すると，組み込みDBも異常終了します。

(2)　組み込みDBシステム管理者の処置

OSが再起動されたあとに次に示すことをしてください。

組み込みDB運用ディレクトリ¥spoolおよび組み込みDB運用ディレクトリ¥tmp（UNIXの場合は組み込みDB運用ディレクトリ/spoolおよび組み込みDB運用ディレクトリ/tmp）下に出力されるトラブルシュート情報のバックアップを取得します。出力されるトラブルシュート情報については，「2.8.1(2) トラブルが起こったときに組み込みDBが取得する情報」を参照してください。

2.8.5　通信障害または電源障害になったときの対処方法

通信障害または電源障害が起こったときの対処方法について説明します。

(1)　通信障害が起こったときの対処方法

該当するトランザクションに通信障害が起こったことを知らせるエラーが表示されます。

通信障害の原因を調べてください。そのあと，組み込みDBを終了して原因を対策してください。ただし，通信障害によって組み込みDBを正常終了できない場合があります。この場合，組み込みDBを強制終了してください。

(2)　電源障害が起こったときの対処方法

電源障害を修復したあとにOSが再起動し，組み込みDBを再開始すると，ハードウェアの電源バックアップ機構によって，システムを障害発生時点に回復します。

注意事項（Windowsの場合）

コマンド実行時または組み込みDB開始時に，メッセージ「KFPO00107-E "open(logblib.c)" failed errno=999 : Unknown error」が出力された場合，組み込みDBの作業ファイルが破壊されているおそれがあります。この場合，組み込みDBが停止しているのを確認した上で，次に示すファイルをすべて削除して回復してください。ただし，4以降のファイルはないことがあります。

組み込みDB運用ディレクトリ¥uxpldir¥spool¥system¥filmng.dat

組み込みDB運用ディレクトリ¥uxpldir¥spool¥system¥flg.dat

組み込みDB運用ディレクトリ¥uxpldir¥spool¥system¥shmmng.dat

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥~pdatmode

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥~pdipcid

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥oslmqid

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥oslsmid

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥pdprcsts

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥scdqid1

組み込みDB運用ディレクトリ¥spool¥scdqid2

組み込みDB運用ディレクトリ¥tmp¥pdommenv

組み込みDB運用ディレクトリ¥uxpldir¥spool¥shm下の全ファイル

組み込みDB運用ディレクトリ¥uxpldir¥spool¥system¥semmng.dat

組み込みDB運用ディレクトリ¥uxpldir¥spool¥system¥msgmng.dat

これらのファイルを削除したあとに組み込みDBを開始する場合，エクスプローラなどの他アプリケーションで組み込みDB運用ディレクトリ¥tmpにアクセスしたままの状態で，組み込みDBを開始しないでください。

2.8.6　ディスク障害が起こったときの対処方法

ディスク障害が起こったときの対処手順を次に示します。

ハードディスクを初期化する。

ハードディスクを交換して初期化してください。

パーティションを設定する。

初期化したハードディスクに，前と同じようにパーティションを設定してください。

UNIXで通常ファイルを使っていた場合は，UNIXファイルシステムを初期化する。

組み込みDBファイルシステム領域に通常ファイルを使っていた場合は，設定したパーティションをUNIXのファイルシステムとして初期化してください。ただし，すでに初期化している場合，この操作は不要です。UNIXファイルシステムの初期化方法については， OSのマニュアルを参照してください。

組み込みDB環境を再作成する。

トラブルが起こったディスク内に組み込みDBのファイルを作成していた場合，ajsembdbunsetを実行して環境を削除したあと，ajsembdbbuildで再構築してください。そのあと，ajsembdbbackupで取得したバックアップをajsembdbrstrで回復してください。

2.8.7　採取が必要な情報

組み込みDB使用時にトラブルが発生した場合に採取が必要な情報については，「1.3.1(6) 組み込みDBの情報」（Windowsの場合）または「1.3.2(5) 組み込みDBの情報」（UNIXの場合）を参照してください。

また，資料の採取方法については，「1.4.1(6) 組み込みDBの情報を採取する」（Windowsの場合）または「1.4.2(5) 組み込みDBの情報を採取する」（UNIXの場合）を参照してください。

2.8.8　組み込みDB操作コマンドでエラーを検知したときの対処方法

組み込み操作DBコマンドでエラーを検知したときの対処方法について説明します。

(1)　組み込みDBのメンテナンス中にエラーが発生したときの対処方法

組み込みDBのメンテナンス中に発生したエラーの原因とその対処方法を次の表に示します。

表2‒6　組み込みDBのメンテナンス中に発生したエラーの原因とその対処方法

戻り値

エラーの原因

対処方法

1

オプションの指定に誤りがあります。

正しいオプションを指定して，コマンドを再実行してください。

2

一時ディレクトリの作成に失敗しました。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

3

-idオプションに指定したセットアップ識別子が不正です。

正しいセットアップ識別子を指定して，コマンドを再実行してください。

4

-idオプションに指定したセットアップ識別子は，すでにインストール済みです。

インストール済みでないセットアップ識別子を指定して，コマンドを再実行してください。

5

JP1/AJS3で割り当てられるセットアップ識別子がありません。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

6

組み込みDBのポート番号の取得に失敗しました。

7

-pオプションに指定したポート番号が不正です。

正しいポート番号を指定して，コマンドを再実行してください。

8

予期しないエラーが発生しました。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

9

-pオプションに指定したポート番号は，すでに使用されています。

使用されていないポート番号を指定して，コマンドを再実行してください。

10

JP1/AJS3で割り当てられるポート番号がありません。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

11

JP1/AJS3で割り当てられるテーブルプリフィックスがありません。

24

Administrators権限がないユーザーでインストールを実行しました。

Administrators権限を持つユーザーでコマンドを再実行してください。

(2)　組み込みDBのインストール中にエラーが発生したときの対処方法

組み込みDBのインストール中に発生したエラーの原因とその対処方法を次の表に示します。

表2‒7　組み込みDBのインストール中に発生したエラーの原因とその対処方法

戻り値

エラーの原因

対処方法

-66

何らかのプロセス（イベントビューアやウイルススキャン，バックアップソフトなど）によって組み込みDBのファイルが使用されているため，更新できないファイルがあります。

OSを再起動し，イベントビューアやウイルススキャン，バックアップソフトなどを起動していない状態で，コマンドを再実行してください。

1

オプションの指定に誤りがあります。

正しいオプションを指定して，コマンドを再実行してください。

2

一時ディレクトリの作成に失敗しました。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

3

-mhオプションに指定したホスト名が不正です。

正しいホスト名を指定して，コマンドを再実行してください。

4

-idオプションに指定したセットアップ識別子が不正です。

正しいセットアップ識別子を指定して，コマンドを再実行してください。

5

-idオプションに指定したセットアップ識別子は，すでにインストール済みです。

インストール済みでないセットアップ識別子を指定して，コマンドを再実行してください。

6

組み込みDBのインストール実行ログが見つかりません。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

7

組み込みDBのインストールイメージがありません。または-sオプションに指定したパスに権限がありません。

-sオプションに指定したパスに組み込みDBのインストールイメージを格納してから，コマンドを再実行してください。または指定したパスの権限を見直して，再実行してください。AJS管理者で運用している場合は，AJS管理者に対して権限があるか見直してください。

8

構成定義の登録に失敗しました。

コマンドの実行権限を確認してから，コマンドを再実行してください。

9

インストールするセットアップ識別子とインストール先ディレクトリの組み合わせが不正です。

インストール済みの組み込みDBセットアップ識別子を指定する場合は，そのセットアップ識別子に対応したインストール先ディレクトリを指定してコマンドを再実行してください。インストール済みでない組み込みDBセットアップ識別子を指定する場合は，インストール済みでない組み込みDBのインストール先ディレクトリを指定してコマンドを再実行してください。

12

インストール時に配置されるファイルが一部不足しています。

次の要因が考えられます。

ajsembdbinstlコマンドを同じセットアップ識別子に対して同時に複数実行したため，インストール時に配置されるファイルが不正な状態となっている。

この場合，ajsembdbinstlコマンドを再実行してください。

その他の場合

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ配下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

24

Administrators権限がないユーザーでインストールを実行しました。

Administrators権限を持つユーザーでコマンドを再実行してください。

61

インストールに必要なファイルが不足しています。

-sオプションに指定したディレクトリに組み込みDBのインストールイメージを格納してから，コマンドを再実行してください。

63

OS登録中にエラーが発生しました。

リリースノートを参照して，必要なOSのパッチやパッケージがインストールされているか確認してください。

また，-iオプションに指定したインストール先ディレクトリが，次の条件を満たしているかどうか確認してください。

インストール先ディレクトリ名が次の文字で構成されている。

Windowsの場合

・半角英数字

・空白文字

・パス区切りの¥

・.（ピリオド）

・_（アンダーバー）

・(

・)

UNIXの場合

・半角英数字

・_（アンダーバー）

・/（スラント）

インストール先ディレクトリのパス長が118バイト以内である。

これらの条件を満たした上で，コマンドを再実行してください。このエラーが繰り返し出力される場合は，JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

65

ディスクアクセス中にエラーが発生しました。

組み込みDBのインストール先ディスクに十分な空き容量があるか確認してから，コマンドを再実行してください。十分な空き容量がある場合でもこのエラーとなる場合は，JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

66

組み込みDBのインストール先ディスクの空き容量が不足しています。

組み込みDBのインストール先ディスクに十分な空き容量があるか確認してから，コマンドを再実行してください。

68

起動オプション（パラメーター）が不正です。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

72

スーパーユーザー権限がないユーザーでインストールを実行しました。

スーパーユーザー権限を持つユーザーでコマンドを再実行してください。

78

JP1/AJS3の適用OSではありません。

JP1/AJS3の適用OSであるか確認してください。適用OSである場合は，JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

80

Windowsの場合

同じセットアップ識別子の組み込みDBのサービスが「停止」状態ではありません。

UNIXの場合

インストール先ディレクトリに指定した組み込みDBが稼働中です。

組み込みDBを停止してからコマンドを再実行してください。

82

Windowsの場合

同じセットアップ識別子の組み込みDBがすでにインストールされています。

UNIXの場合

インストール先ディレクトリに組み込み用以外のデータベースがすでにインストールされています。

インストール先ディレクトリの指定を見直してください。

83

Windowsファイアウォールの例外リストへの登録中にエラーが発生しました。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

85

パッチ情報ファイルの内容が不正です。

86

パッチ情報の削除に失敗しました。

87

パッチ情報の削除に失敗しました。OSを再起動する必要があります。

88

pdservice.exeプロセスが実行中です。

89

組み込みDBサービスの表示名が重複しました。

90

系切り替え用サービスの表示名が重複しました。

91

Windowsイベントログのソース名が重複しました。

92

組み込みDBサービスの表示名登録時に異常が発生しました。

93

系切り替え用サービスの表示名登録時に異常が発生しました。

94

Windowsイベントログのソース名登録時に異常が発生しました。

95

組み込みDBが「停止」状態ではありません。

組み込みDBを停止してからコマンドを再実行してください。

96

バージョンアップインストールするファイルが使用中です。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

60

上記以外のエラーが発生しました。

(3)　組み込みDBのアンインストール中にエラーが発生したときの対処方法

組み込みDBのアンインストール中に発生したエラーの原因とその対処方法を次の表に示します。

表2‒8　組み込みDBのアンインストール中に発生したエラーの原因とその対処方法

戻り値

エラーの原因

対処方法

1

オプションの指定に誤りがあります。

正しいオプションを指定して，コマンドを再実行してください。

2

一時ディレクトリの作成に失敗しました。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

3

-mhオプションに「JP1_DEFAULT」は指定できません。

正しいホスト名を指定して，コマンドを再実行してください。

4

-mhオプションに指定したホスト名が不正です。

5

組み込みDBのインストール情報ディレクトリがありません。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

6

組み込みDBのアンインストール情報ディレクトリがありません。

7

組み込みDBのインストール先ディレクトリが解決できません。

8

予期しないエラーが発生しました。

9

組み込みDBの環境構築情報ファイルの出力に失敗しました。

10

組み込みDBのアンセットアップに失敗しました。

このメッセージの前に出力されているエラーメッセージに従って対処してから，コマンドを再実行してください。

11

構成定義の削除に失敗しました。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

24

Administrators権限がないユーザーでアンインストールを実行しました。

Administrators権限を持つユーザーでコマンドを再実行してください。

63

OS登録解除中にエラーが発生しました。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

65

ディスクアクセス中にエラーが発生しました。

72

スーパーユーザー権限がないユーザーでアンインストールを実行しました。

スーパーユーザー権限を持つユーザーでコマンドを再実行してください。

81

Windowsの場合

同じセットアップ識別子の組み込みDBがインストールされていません。

UNIXの場合

インストール先ディレクトリに組み込みDBがインストールされていません。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

88

実行中の組み込みDBプロセスが残っていたため，一部のファイルを削除できません。

OSを再起動してから，コマンドを再実行してください。

60

上記以外のエラーが発生しました。

JP1/AJS3のインストール先ディレクトリ以下のディレクトリを退避して，システム管理者に連絡してください。

(4)　組み込みDBのセットアップ中にエラーが発生したときの対処方法

組み込みDBのセットアップ中に発生したエラーの原因とその対処方法を次の表に示します。

表2‒9　組み込みDBのセットアップ中に発生したエラーの原因とその対処方法

コード

メッセージID

エラーの原因

対処方法

7

KFPX29607

ファイルがありません。

次の情報を退避して，システム管理者に連絡してください。

Windowsの場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥embdb¥_JF0以下のフォルダおよびファイル

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥log¥embdb以下のファイル

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/embdb/_JF0以下のディレクトリおよびファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb以下のファイル

8

KFPX29608

ファイルのオープンに失敗しました。

9

KFPX29609

ファイルの読み取りに失敗しました。

10

KFPX29610

ファイルの生成に失敗しました。

11

KFPX29611

ディレクトリの作成に失敗しました。

12

KFPX29612

表・システム領域不足です。

ディスクに十分な空きがあるか確認してください。

13

KFPX29613

表・システム領域不足です。

14

KFPX29614

表・システム領域不足です。

15

KFPX29615

表・システム領域不足です。

16

KFPX29616

表・システム領域作成時にエラーが発生しました。

OSのファイルシステムの設定で，扱えるファイルの最大サイズが2ギガバイト以下に設定されている場合は，2ギガバイトより大きな値，または無制限に設定し直してください。

17

KFPX29617

システム領域の初期化でエラーが発生しました。

次の情報を退避して，システム管理者に連絡してください。

Windowsの場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥embdb¥_JF0以下のフォルダおよびファイル

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥log¥embdb以下のファイル

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/embdb/_JF0以下のディレクトリおよびファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb以下のファイル

18

KFPX29618

組み込みDBの起動または表領域初期化でエラーが発生しました。

組み込みDBが必要とするシステムリソースが不足しています。マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.2.5 カーネルパラメーターを見積もる」を参照して確認してください。

19

KFPX29619

組み込みDBの内部でエラーが発生しました。

次の情報を退避して，システム管理者に連絡してください。

Windowsの場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥embdb¥_JF0以下のフォルダおよびファイル

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥log¥embdb以下のファイル

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/embdb/_JF0以下のディレクトリおよびファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb以下のファイル

20

KFPX29620

一時ファイルの作成でエラーが発生しました。

23

KFPX29623

組み込みDBの内部でエラーが発生しました。

24

KFPX29624

KFPS00031

組み込みDBがすでに環境構築されています。

JP1/AJS3をアンインストールしたあと，JP1/AJS3を再度インストールしてください。

25

KFPX29625

メモリーが不足しています。

十分なメモリーを確保してください。

26

KFPX29626

組み込みDBの内部でエラーが発生しました。

次の情報を退避して，システム管理者に連絡してください。

Windowsの場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥embdb¥_JF0以下のフォルダおよびファイル

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥log¥embdb以下のファイル

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/embdb/_JF0以下のディレクトリおよびファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/embdb以下のファイル

27

KFPX29627

組み込みDBの内部でエラーが発生しました。

2.8.9　JP1/AJS3 - Managerのインストールおよびアンインストール中にエラーを検知したときの対処方法

JP1/AJS3 - Managerのインストールおよびアンインストール中にエラーを検知したときの対処方法について説明します。説明する項目は次のとおりです。

JP1/AJS3 - Managerのインストール中にエラーが発生したときの対処方法

JP1/AJS3 - Managerのアンインストール中にエラーが発生したときの対処方法

(1)　JP1/AJS3 - Managerのインストール中にエラーが発生したときの対処方法

JP1/AJS3 - Managerのインストール中に発生したエラーの原因とその対処方法を次の表に示します。

表2‒10　JP1/AJS3 - Managerのインストール中に発生したエラーの原因とその対処方法

エラーコード

エラーの原因

対処方法

63

JP1/AJS3の動作に必要なOSのパッチやパッケージがインストールされていません。

リリースノートを参照して，必要なOSのパッチやパッケージをインストールしたあと，JP1/AJS3のアンインストールおよびインストールをしてください。

66

組み込みDBのインストール先ディスクの空き容量が不足しています。

JP1/AJS3をインストールする環境を見直してください。ディスクに十分な空きがあるか確認してください。

80

前回インストールした組み込みDBがアンインストールされていません。

次の対処をしてください。

Windowsの場合

次のコマンドを実行する。

ajsembdbstop -f -id _JF0

次のコマンドを実行する。

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥sys¥install¥embdbuninstl_JF0.cmd

次のフォルダおよびファイルをすべて削除する。

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥embdb¥_JF0以下のフォルダおよびファイル

UNIXの場合

次のコマンドを実行する。

ajsembdbstop -f -id _JF0

/etc/inittabに登録された_JF0のpdprcdプロセスを編集モードで削除する。

psコマンドで表示される_JF0のpdprcdプロセスをkillコマンドで終了する。

次のディレクトリおよびファイルをすべて削除する。

/opt/jp1ajs2/embdb/_JF0以下のディレクトリおよびファイル

82

95

(2)　JP1/AJS3 - Managerのアンインストール中にエラーが発生したときの対処方法

JP1/AJS3 - Managerのアンインストール中に発生したエラーの原因とその対処方法を次の表に示します。

表2‒11　JP1/AJS3 - Managerのアンインストール中に発生したエラーの原因とその対処方法

エラーコード

エラーの原因

対処方法

5

組み込みDBのインストール先ディレクトリがありません。

すでにアンインストールした組み込みDBの情報がJP1/AJS3の共通定義情報に残っていることが考えられます。

次の対処をしてください。

JP1/AJS3にインストール済みのすべての組み込みDBセットアップ識別子について，ajsembdbuninstlコマンドを実行する。

ajsembdbuninstlコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbuninstl」を参照してください。

次のコマンドをすべて実行し，共通定義情報を削除する。

jbsunsetcnf -i -h JP1_DEFAULTまたは論理ホスト名 -c JP1AJS2 -n EMBDBINSTALL

jbsunsetcnf -i -h JP1_DEFAULT -c JP1AJS2 -n EMBDB

jbsunsetcnf -i -h JP1_DEFAULT -c JP1AJS2 -n EMBDBPORT

jbsunsetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

6

組み込みDBのアンインストールに必要な情報がありません。

81

組み込みDBがインストールされていません。

10

組み込みDBのアンセットアップに失敗しました。

次の要因が考えられます。

すでにアンインストールした組み込みDBの情報がJP1/AJS3の共通定義情報に残っている

メモリーが不足している

JP1/AJS3のアンインストールを実行する環境を見直してください。また，メモリーに十分な空きがあるか確認してください。

このエラーが繰り返し出力される場合は，次の対処をしてください。

JP1/AJS3にインストール済みのすべての組み込みDBセットアップ識別子について，ajsembdbuninstlコマンドを実行する。

ajsembdbuninstlコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbuninstl」を参照してください。

次のコマンドをすべて実行し，共通定義情報を削除する。

jbsunsetcnf -i -h JP1_DEFAULTまたは論理ホスト名 -c JP1AJS2 -n EMBDBINSTALL

jbsunsetcnf -i -h JP1_DEFAULT -c JP1AJS2 -n EMBDB

jbsunsetcnf -i -h JP1_DEFAULT -c JP1AJS2 -n EMBDBPORT

jbsunsetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

2.9　コマンド実行時のトラブルへの対処

コマンドの実行に関するトラブルの対処方法について説明します。

コマンドは正常終了するが実行結果が不適切である場合，V5以前のJP1/AJSがインストールされているおそれがあります。

コマンドパスが環境変数PATHへ設定され有効になっていることを確認してください。そのあと，コマンドを再実行してください。

2.10　メールシステム連携のトラブルへの対処（Windows限定）

Windowsで実行するメールシステム連携に関するトラブルの対処方法を次に示します。

2.10.1　Outlookを使用しないメール送信ジョブのトラブルへの対処

(1)　プロファイルの作成方法がわからない

プロファイルを作成するには，jpomailprofコマンドに-addオプションを指定して実行します。

プロファイルの作成方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.2.2(2) プロファイルを作成する」を，jpomailprofコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　jpomailprof」を参照してください。

(2)　SMTPサーバとの通信に失敗する

JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスで，メッセージKAVT3828-E〜KAVT3833-Eのどれかが出力されていないか確認してください。出力されている場合は，プロファイルの設定が誤っているおそれがあります。メッセージの対処方法に従って，プロファイルを見直してください。

(3)　メール送信ジョブが異常終了する

次の内容について，確認・対応してください。

JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスで，メッセージKAVT3825-Eが出力されていないか確認してください。出力されている場合は，プロファイルへのアクセスに失敗したおそれがあります。メッセージの対処方法に従って，実行ユーザーのアクセス権限を見直してください。

(4)　メール送信ジョブが実行中のままでメールの送受信ができない

次の内容について，確認・対応してください。

次の二つのプロファイルの名称が同じであることを確認してください。全角・半角，大文字・小文字は区別されるため注意してください。

実際に作成したプロファイルの名称

メール送信ジョブに指定したプロファイルの名称

接続しようとしているメールサーバが起動していることを確認してください。

(5)　メール送信ジョブが正常終了したのにメールが届かない

メール送信ジョブが正常終了していれば，SMTPサーバにメールは送信できています。次の点を確認してください。

メールの宛先が正しいか，該当するジョブの定義内容をJP1/AJS3 - Viewで確認してください。宛先が誤っている場合は，メール送信ジョブの定義を修正してください。

送信したSMTPサーバのログを確認して，正しくメールが送信されたか確認してください。正しくメールが送信されていた場合は，通信経路，または受信側のどちらかに問題があります。必要に応じて対処してください。

(6)　メール送信ジョブを強制終了したのにtelsmail.exeプロセスが残る

メール送信ジョブを強制終了したときに，telsmail.exeプロセスが JP1/AJS3 から切り離されて，続行中の処理が完了するまで一定時間残ることがあります。

次の内容について，確認・対応してください。

メール送信ジョブを強制終了したあとに，タスクマネージャーやタスクリストなどでtelsmail.exeプロセスが残っているか確認してください。残っている場合は，手動で終了してください。

2.10.2　Outlookを使用するメール送信ジョブおよびメール受信監視ジョブのトラブルへの対処

(1)　プロファイルの作成方法がわからない

Windowsの［スタート］メニューから［コントロールパネル］を実行し，［メール］アイコンを選択してください。Outlookのプロファイルを作成するためのダイアログボックス※が表示されるので，必要な設定をしてください。

注※

表示されるダイアログボックスは，プロファイルの作成状況によって異なります。

プロファイルが作成されている場合

［デフォルトのプロファイルとして設定されているプロファイル名のプロパティ］ダイアログボックスが表示されます。

［サービス］タブの［プロファイルの表示］ボタンをクリックすると，［メール］ダイアログボックスが表示されます。［全般］タブの［追加］をクリックすると，プロファイルの作成を開始できます。

プロファイルが作成されていない場合

［メール］ダイアログボックスが表示されます。

［全般］タブの［追加］ボタンをクリックすると，プロファイルの作成を開始できます。

なお，［インターネット アカウント］ダイアログボックスではプロファイルを正しく作成できません。詳細については，「(2) プロファイルが正しく作成できない」を参照してください。

また，プロファイル作成時に指定するプロファイル名がほかのプロファイル名と重複しないようにしてください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.3.4 メールシステム連携のための環境設定をする」を参照してください。

(2)　プロファイルが正しく作成できない

［インターネット アカウント］ダイアログボックスを使ってプロファイルを作成しているおそれがあります。そのため，Outlook 2003，Outlook 2007，または32ビット版のOutlook 2010がインストールされていることを確認してください。

(3)　メール送信ジョブおよびメール受信監視ジョブが意図どおり動作しない

メールシステム連携機能は，Outlook単体でメールの送受信ができる状態になっていることを動作の前提としています。メール送信ジョブおよびメール受信監視ジョブが意図どおりに動作しない場合は，まず次に示す手順でメールの送受信が正常に動作するかどうかを確認してください。

なお，プロファイルの作成・変更を行った場合は，そのプロファイルを使ってOutlookを起動しておかないと，メールシステム連携機能を使用できない場合があります。

Outlookが起動できることを確認する。

Outlookがシステムの規定の電子メールプログラムとして設定されているかどうかを確認する。

設定方法の詳細については，Outlookのヘルプを参照してください。

設定していない状態でメール送信ジョブおよびメール受信監視ジョブを実行した場合，Outlookによって「Microsoft Outlookを起動して，規定のメールクライアントに設定してください」というダイアログボックスが表示され，メールの送信およびメールの受信監視ができません。

Outlookでメールが送受信できることを確認する。

JP1/AJS3が起動していない状態で，Outlook単体でメールの送信および受信がどちらも正常に動作することを確認してください。メールの送受信の動作を確認する際は，次の条件をJP1/AJS3で使用するメールシステム連携機能と合わせてください。

使用するマシン

使用するプロファイル

送信するメールの宛先

受信するメールの差出人，件名，本文

Outlookからメールシステムへのログオンアカウント

なお，メール送信ジョブだけを実行する場合，またはメール受信監視ジョブだけを実行する場合でも，同様にメールの送信および受信がどちらも正常に動作することを確認してください。

また，Outlookをオフラインで使用している場合は，Outlookのファイルメニューで，Outlookをオフラインからオンラインで使用するように設定を切り替えてください。Outlookをオフラインで使用している場合，Outlookとメールサーバとの間で接続がされていない状態となります。

Outlook起動時およびメールの送受信時に，次のような応答を求めるダイアログボックスが表示されないことを確認する。

サーバ名，ユーザー名，パスワードを問い合わせるダイアログボックス

その他，ボタンクリックなどの応答を求めて待ちとなるダイアログボックス

これらのダイアログボックスが表示される環境では，メールシステム連携による自動運用はできません。ダイアログボックスが表示される場合は，プロファイルの設定を見直して，ダイアログボックスが表示されないようにしてください。

Outlook 2007およびOutlook 2003の場合は，起動後のOutlookのウィンドウにツールバーが表示されていることを確認する。また，ツールバー上に［送受信］ボタンが表示されていることを確認する。

Outlook 2007およびOutlook 2003でツールバーが表示されていない場合，およびツールバー上に［送受信］ボタンが表示されていない場合は，メールシステム連携機能が正しく動作しません。

なお，32ビット版のOutlook 2010ではツールバーの表示がないため，ツールバーを確認する必要はありません。

Outlookが単体で正常に動作しない場合は，プロファイルの設定内容およびメールサーバとの接続状態などを見直してください。

Outlook正常に動作する場合は，次に示す内容を確認して対処してください。

次の三つのプロファイルの名称が同じであることを確認してください。全角・半角，および大文字・小文字も含めて同じであることを確認してください。

システムに作成したプロファイルの名称

環境設定パラメーターProfileName1〜ProfileName4に設定したプロファイルの名称

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.3.4 メールシステム連携のための環境設定をする」を参照してください。

メール送信ジョブおよびメール受信監視ジョブに指定したプロファイルの名称

メールシステム連携機能をデスクトップ上で使用している場合は，JP1/AJS3メール監視プロセスが起動していることを確認してください。メールシステム連携機能をサービス上で使用している場合は，JP1/AJS3 Mailサービスが起動していることを確認してください。

メールシステム連携機能をサービスで使用する場合，JP1/AJS3 Mailサービスのアカウントとして，システムアカウントではなく，プロファイル作成時にWindowsにログインしていたユーザーのアカウントを設定していることを確認してください。JP1/AJS3 Mailサービスはシステムアカウントでは動作しません。

メールシステム連携機能で使用する環境設定パラメーターに設定した内容を変更した場合は，JP1/AJS3サービスを再起動してください。また，メールシステム連携機能をデスクトップ上で使用している場合は，JP1/AJS3メール監視プロセスを再起動してください。メールシステム連携機能をサービス上で使用している場合は，JP1/AJS3 Mailサービスを再起動してください。

(4)　メール送信ジョブおよびメール受信監視ジョブが異常終了する

エラーメッセージの後ろにメールシステムのエラーコードが「MAPI CODE=xxxxxxxx」の形式で出力されている場合には，次に示す表からエラーの原因を調査し，対処してください。

表2‒12　メールシステムのエラーコードと内容

MAPI CODE

意味

8004010D

ディスク容量が不足しています。

8004010E

リソースが不足しています。

80040111

ログオンに失敗しました。

80040115

ネットワーク障害が発生しています。

80040116

ディスク入出力エラーが発生しました。

80040124

メールアカウントが無効です。

8004010F

送信先アドレスがありません。

80040607

送信先アドレスがありません。

80040700

送信先アドレスがあいまいです。

(5)　送信したメールが送信済トレイに入らず送信トレイに入ったままになる，またはメールサーバ上に到着しているはずのメールが受信トレイに入らない

メール送信ジョブは，Outlookの送信トレイに新規メールを送出するまでの処理を行っています。Outlookの送信トレイからメールサーバにメールを送信する動作はOutlookによって行われます。したがって，Outlookの送信トレイにメールが滞留する場合は，「(3) メール送信ジョブおよびメール受信監視ジョブが意図どおり動作しない」を参照して，Outlook単体でメールの送受信ができることを確認してください。

Outlookが単体で正常に動作しない場合は，プロファイルの設定内容およびメールサーバとの接続状態などを見直してください。

(6)　その他のトラブルが起こったときの対処方法

次に示す内容について確認してください。

前提となっているバージョンのOutlookを使用しているか確認してください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.3.1(1) 連携できるメールシステム」を参照してください。また，Outlookのバージョン情報のハードコピーを採取して確認してください。

Outlook 2010を使用している場合，64ビット版のOutlook 2010を使用していないか確認してください。

メール受信監視ジョブで，受信メールの判定に時間が掛かる場合は，Outlookの受信トレイに未開封の受信メールが多く存在しないかどうかを確認してください。メール受信監視ジョブはOutlookの受信トレイの未開封のメールを参照し，ジョブに定義された条件と合致するメールを検出するまで判定を行うため，条件と合致しない未開封のメールが受信トレイに多く存在すると，判定に時間が掛かる場合があります。

2.11　マネージャーの処理に影響を及ぼすエージェント障害時の対処

サブミットジョブを使用している場合，特定のエージェントの障害によって，マネージャーの処理に影響を及ぼすような事象が発生したときに，回復するために緊急実行コマンドを使用できます。

緊急実行コマンドを使用すると，エージェントでの障害発生時にジョブ実行状況の確認，操作ができます。緊急実行コマンドは通常のコマンドとは異なる通信経路に対してジョブ実行制御を要求するため，緊急で実行できます。

注意事項

緊急実行コマンドは，エージェントの障害から迅速に復旧させる目的だけに使用してください。常に緊急実行コマンドを使用する運用をした場合，障害発生時に対応できなくなるおそれがあります。

緊急実行コマンドとして実行できるコマンドを次の表に示します。

なお，次の表のコマンドに-emオプションを指定することで緊急実行コマンドとして使用できます。

表2‒13　緊急実行コマンドとして実行できるコマンド

機能

コマンド

用途

キューの受付口・取出口を閉じる。

jpqqueclose

キューの受付口・取出口を閉じることで，追加ジョブが投入できないようにし，障害の拡大を防止する。

キューの受付口・取出口を開く。

jpqqueopen

エージェントと連携できるようになった場合に，いったん閉じたキューの受付口・取出口を開く。

キュー情報を表示する。

jpqqueshow

キュー属性を変更するとき，キュー内にあるキューイングジョブ数と実行中ジョブ数を確認する。

キューのジョブ数・最大値・警告値を変更する。

jpqquealt

キュー属性を変更後，一時的にキューに保持できる最大値を大きくすることによって，復旧後の運用継続が見込める場合に使用する。

エージェントの実行多重度を変更する。

jpqagtalt

優先ジョブの実行のために，エイリアスエージェントの制御を実行多重度によって行う場合に使用する。

エージェント情報を表示する。

jpqagtshow

エージェント属性を変更するとき，エージェントで実行中のジョブ数を確認する。

エージェント複数接続時の優先順位を変更する。

jpqagtlink

一つのキューから複数のエージェントに接続している場合のエージェント分散起動優先順位を変更する。

ジョブをキャンセルする。

jpqjobcan

実行待ち，保留，時間待ち状態になっているジョブの実行をキャンセルする。

2.12　ISAMファイルが不正になった場合の対処

ISAMファイルが不正になった場合の，ISAMファイルの状態を確認および再作成する方法について説明します。

JP1/AJS3のQUEUEジョブ，サブミットジョブ実行環境データベースのISAMファイルが不正になると，キューを使用するジョブの起動に失敗するなどの問題が発生します。その場合，「2.12.2 QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境データベースの再作成手順」を実施してください。

2.12.1　ISAMファイルの状態確認手順

ここでは，ISAMファイルの状態を確認する手順を示します。

不正な状態になっている場合はISAMファイルを再作成してください。

JP1/AJS3サービスを停止する。

Jischkコマンドを実行し，ISAMファイルが不正な状態になっていないかを確認する。

Windowsホストの場合

Jischk -l 3 ジョブ実行環境のデータベース格納ディレクトリ名※¥JPQ*

UNIXホストの場合

/opt/jp1base/bin/Jischk -l 3 ジョブ実行環境のデータベース格納ディレクトリ名※/JPQ*

注※

「ジョブ実行環境のデータベース格納ディレクトリ」は，環境設定パラメーターDatabasePathに設定しているものを指定してください。環境設定パラメーターDatabasePathのデフォルト値などの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(3) DatabasePath」を参照してください。

出力されたメッセージを確認する。

次のメッセージが出力された場合，ISAMファイルが不正な状態です。

KAIU013-E キー定義ファイルの不正を検出しました。

KAIU014-E キーファイルの不正を検出しました。

KAIU015-E データファイルの不正を検出しました。

Jischkコマンドおよび出力メッセージの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

2.12.2　QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境データベースの再作成手順

QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境で使用するデータベースの再作成手順を次に示します。

JP1/AJS3サービスが停止していることを確認する。

jpqexportコマンドでQUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境の定義情報を退避する。

Windowsの場合

jpqexport [-mh 論理ホスト名] -dt isam -co jpqsetup.conf※

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/bin/jpqexport [-mh 論理ホスト名] -dt isam -co jpqsetup.conf※

ファイル名は任意ですが，管理のためjpqsetup.confを使用することを推奨します。

注※

「-mh 論理ホスト名」は使用環境に応じて指定してください。

なお，ISAMファイルの破壊状況によっては，jpqexportコマンドによるアクセスもエラーになる場合があります。QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境構成定義ファイル（jpqsetup.conf）のバックアップがある場合はこれを使用してください。バックアップがない場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　jpqimport」に記載されているQUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境構成定義ファイルを作成してください。

QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境のデータベース格納ディレクトリ配下のファイルと一時ファイルを削除する。

Windowsの場合

del QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境データベース格納ディレクトリ¥*※1

del QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境マネージャープロセス実行時のワークディレクトリ¥M_JPQ*※2

UNIXの場合

rm QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境データベース格納ディレクトリ/*※1

rm QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境マネージャープロセス実行時のワークディレクトリ/M_JPQ*※2

注※1

「QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境データベース格納ディレクトリ」は，[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQMANAGER¥Database]の環境設定パラメーターDatabasePathに指定したフォルダです。環境設定パラメーターDatabasePathのデフォルト値などの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(3) DatabasePath」を参照してください。

注※2

「QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境マネージャープロセス実行時のワークディレクトリ」は，[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQMANAGER¥Process]の環境設定パラメーターWorkPathに指定したフォルダです。環境設定パラメーターWorkPathのデフォルト値などの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(1) WorkPath」を参照してください。

jpqimportコマンドで，手順2で退避したファイルをQUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境の定義情報としてISAMファイルを再作成する。

Windowsの場合

jpqimport [-mh 論理ホスト名] -dt isam -ci jpqsetup.conf※

UNIXの場合

/opt/jp1ajs2/bin/jpqimport [-mh 論理ホスト名] -dt isam -ci jpqsetup.conf※

注※

「-mh 論理ホスト名」は使用環境に応じて指定してください。

jpqimportコマンド実行時に出力されるメッセージを確認して，ISAMファイルの再作成に成功しているかどうか確認する。

jpqimportコマンドが正常に終了していないと，JP1/AJS3サービスが起動できません。

なお，不明な場合は，再度手順2のjpqexportコマンドで定義情報を出力し，再作成前に出力した定義情報とエージェント定義およびキュー定義について差異がないかを確認してください。

JP1/AJS3サービスを再起動する。

jpqexport，jpqimportコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド」を参照してください。

jbsgetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

2.13　JP1/AJS3 - Viewでスケジューラーサービスが表示されない場合の対処

JP1/AJS3 - Viewでスケジューラーサービスが表示されない場合の対処方法について説明します。

スケジューラーサービスの参照制限を有効にしている環境で，スケジューラーサービスが意図したとおりに表示されない場合，JP1/AJS3 - Managerで設定が誤っているおそれがあります。JP1/AJS3 - Managerで次の設定を確認してください。

ルートジョブグループにJP1資源グループを設定しているか確認してください。設定していない場合は，ajschangeコマンドで適切なJP1資源グループを設定してください。

ルートジョブグループに設定したJP1資源グループに，ログインしたJP1ユーザーの参照権限があるか確認してください。

スケジューラーサービスを構成する次のディレクトリに，ログインしたJP1ユーザーにマッピングされているOSユーザーがアクセスできるか確認してください。

データベースディレクトリ

テンポラリーディレクトリ

ジョブ情報ディレクトリ

退避情報ディレクトリ

2.14　JP1/AJS3のインストール・セットアップ後の仮想マシン複製時のトラブルへの対処

JP1/AJS3のインストール・セットアップ後に仮想マシンを複製した場合のトラブルへの対処方法を次に示します。

2.14.1　JP1/AJS3サービス起動時にジョブ，ジョブネット，プロセス，または組み込みDBが異常終了したときの対処方法

JP1/AJS3サービス起動時にジョブ，ジョブネット，プロセス，または組み込みDBが異常終了したときの対処方法を説明します。

(1)　複製先の仮想マシンでJP1/AJS3サービス起動時に，ajsinetdプロセスが異常終了する

ajsinetdプロセスが異常終了して，メッセージKAVS1007-Eが出力される場合，複製先の仮想マシン上で自ホストのIPアドレス解決に失敗しているおそれがあります。次の手順を実施してください。

統合トレースログのエラーメッセージを確認する。

複製先の仮想マシンのホスト名を正しく設定する。正しく設定している場合は，複製先の仮想マシン上で自ホストの名前解決ができるようにする。

(2)　複製先の仮想マシンでJP1/AJS3サービス起動時に，ジョブまたはジョブネットが異常終了する

ジョブまたはジョブネットが異常終了して，メッセージKAVS0265-E，KAVS0262-Eが出力される場合，複製元の仮想マシンでジョブ実行中にJP1/AJS3サービスを終了し，コールドスタートをしなかったおそれがあります。次の手順を実施してください。

統合トレースログのエラーメッセージを確認する。

複製先の仮想マシンでJP1/AJS3サービスを停止する。

JP1/AJS3サービスをコールドスタートで再起動する。

(3)　複製先の仮想マシンでJP1/AJS3サービス起動時に，組み込みDBが異常終了する

組み込みDBが異常終了して，メッセージKFPU00219-Eが出力される場合，組み込みDBシステム共通定義ファイルの定義が正しくないおそれがあります。次の手順を実行してください。

メッセージKFPU00219-Eの内容から，定義が誤っている個所を特定する。

組み込みDBシステム共通定義ファイルを修正する。

JP1/AJS3サービスを再起動する。

2.14.2　複製先の仮想マシンでJP1/AJS3サービス起動時にエラーメッセージまたは警告メッセージが出力されたときの対処方法

JP1/AJS3サービス起動時にエラーメッセージまたは警告メッセージが出力されたときの対処方法を説明します。

(1)　複製先の仮想マシンでJP1/AJS3サービス起動時に，イベント・アクション制御エージェントプロセスがエラーメッセージを出力する

JP1/AJS3サービス起動時にメッセージKAVT0512-Eが出力される場合，複製元の仮想マシンで，エージェントプロセスが記憶するマネージャーホスト名が削除されなかったおそれがあります。次の手順を実施してください。

JP1/AJS3サービスを停止する。

複製先の仮想マシンでjpoagoecコマンドを実行し，エージェントプロセスが記憶するマネージャーホスト名を削除する。

JP1/AJS3サービスを再起動する。

(2)　複製先の仮想マシンでJP1/AJS3サービス起動時に，syslogまたはイベントログに警告メッセージが出力される

JP1/AJS3サービス起動時にメッセージKFPS00615-Wが出力される場合，組み込みDBシステム共通定義ファイルの設定が正しくないおそれがあります。次の手順を実施してください。

syslogまたはイベントログのメッセージを確認する。

JP1/AJS3サービスを停止する。

組み込みDBシステム共通定義ファイルの設定を確認し，修正する。

JP1/AJS3サービスを再起動する。

付録

付録A　ファイルおよびディレクトリ一覧

JP1/AJS3シリーズプログラムのファイルおよびディレクトリ名を，プログラムごとに記載します。

付録A.1　JP1/AJS3 - Managerのファイルおよびディレクトリ一覧

JP1/AJS3 - Managerのファイルとディレクトリを，OSごとに示します。

(1)　Windowsの場合

Windows版JP1/AJS3 - Managerのファイルとフォルダを，使用目的ごとに表に示します。

補足事項

ログのファイルおよびディレクトリ一覧については，「1.2.4 ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

表の見方

ファイルおよびディレクトリ一覧の各表では，次の略称を使用しています。

・Mgr_Path：JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ

・Mgr_Data_Path：OSとインストール先フォルダによって異なります。

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

　%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2

　「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

　　・「システムドライブ¥Windows」配下

　　・「システムドライブ¥Program Files」配下

　　・「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下

　　　（64ビット版のWindowsの場合）

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダが上記以外の場合

　JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ

Windows Server 2003の場合

　JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ

・Embdb_Path：組み込みDB運用ディレクトリ

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダは，デフォルトでは「システムドライブ¥Program Files※¥HITACHI¥jp1ajs2」です。

JP1/Baseのインストール先フォルダは，デフォルトでは「システムドライブ¥Program Files※¥HITACHI¥jp1base」です。

「＊」は任意の一文字以上の文字例を示します。

注※

64ビット版のWindowsの場合は，「Program Files」を「Program Files (x86)」と読み替えてください。

(a)　共通のファイルおよびフォルダ

表A‒1　ユーザーが変更できるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager）

内容

ファイル名

JP1/AJS3用起動プロセス定義ファイル

Mgr_Path¥conf¥jp1ajs_spmd.conf

Mgr_Path¥conf¥jp1ajs_dbmd.conf

Mgr_Path¥conf¥jp1ajs_hstd.conf

Mgr_Path¥conf¥jp1ajs_agtd.conf

Mgr_Path¥conf¥jp1ajs_schd.conf

JP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイル

Mgr_Path¥conf¥jp1ajs_service_0700.conf

Mgr_Path¥conf¥jp1ajs_dbmd_0700.conf

Mgr_Path¥conf¥jp1ajs_hstd_0700.conf

Mgr_Path¥conf¥jp1ajs_agtd_0700.conf

Mgr_Path¥conf¥jp1ajs_schd_0700.conf

JP1/AJS3用システム管理イベント定義ファイル

Mgr_Path¥conf¥jp1ajs_param.conf

JP1/AJS3用起動前プロセス定義ファイル

Mgr_Path¥conf¥jp1ajs_spmd_pre.conf

QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境構成定義ファイル

Mgr_Path¥conf¥jpqsetup.conf

JP1/AJS3 - Viewのウィンドウのメニューを不活性にするカスタマイズファイル※1

Mgr_Data_Path¥conf¥profiles¥JP1ユーザー名¥jajsDisableMenu

実行許可コマンド設定ファイル※2

Mgr_Data_Path¥conf¥profiles¥(jajsExecutableCommand)¥jajsExecutableCommand

Mgr_Data_Path¥conf¥profiles¥(jajsExecutableCommand)¥JP1ユーザー名¥jajsExecutableCommand

注※1

JP1/AJS3 - Viewのメニューを不活性にする場合に，ユーザーが作成するファイルです。このファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　11.3.9 特定のメニューを不活性にする」を参照してください。

注※2

JP1/AJS3 - ViewでJP1/AJS3のコマンドを実行できるようにする場合に，ユーザーが作成するファイルです。このファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　11.3.18 JP1/AJS3のコマンドを実行できるようにする」を参照してください。

表A‒2　ユーザーが参照できるファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager）

内容

ファイル名・フォルダ名

実行ファイル格納フォルダ

Mgr_Path¥bin¥

ライブラリーファイル格納フォルダ

Mgr_Path¥lib¥

環境設定ファイル格納フォルダ

Mgr_Path¥conf¥

readmeファイル

Mgr_Path¥readme.txt

ツールファイル格納フォルダ

Mgr_Path¥tools¥

ヘッダーファイル格納フォルダ

Mgr_Path¥include

表A‒3　ユーザーが参照，または変更する必要のないファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager）

内容

ファイル名・フォルダ名

ジョブ情報格納フォルダ

Mgr_Data_Path¥jobinf¥

JP1/AJS3用データベース格納フォルダ

Mgr_Data_Path¥database¥

ジョブ・ジョブネット情報格納フォルダ

Mgr_Data_Path¥database¥schedule¥

キュー情報データベース格納フォルダ

Mgr_Data_Path¥database¥queue¥

ジョブ・ジョブネット情報退避先フォルダ

Mgr_Data_Path¥backup¥schedule¥

JP1/AJS3用システムファイルフォルダ

Mgr_Data_Path¥sys¥

イベント・アクション制御エージェント用システムファイルフォルダ

Mgr_Data_Path¥sys¥infoagt

イベント・アクション制御マネージャー用情報格納フォルダ

Mgr_Data_Path¥sys¥schedule¥スケジューラーサービス名¥infodir¥

JP1/AJS3用作業ファイル格納フォルダ

Mgr_Data_Path¥tmp¥

製品情報ファイル格納フォルダ

システムドライブ¥Program Files¥HITACHI¥jp1common¥JP1AJS2

（32ビット版のWindowsの場合）

システムドライブ¥Program Files (x86)¥HITACHI¥jp1common¥JP1AJS2

（64ビット版のWindowsの場合）

Outlookを使用しないメール送信用プロファイル格納フォルダ

プロファイル格納フォルダ※¥sys¥prf

注※

「プロファイル格納フォルダ」の部分は，定義キー[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]の環境設定パラメーターWaitInfFileOutDirに設定している値に置き換えてください。環境設定パラメーターWaitInfFileOutDirについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(14) WaitInfFileOutDir」を参照してください。

表A‒4　組み込みDBのファイルおよびフォルダ一覧（Windows版）

内容

ファイル名・フォルダ名

実行ファイル格納フォルダ

Embdb_Path¥bin

ライブラリーファイル格納フォルダ

Embdb_Path¥lib

実行ファイル・ライブラリー格納フォルダ

Embdb_Path¥client

トラブルシュート情報格納フォルダ

Embdb_Path¥spool

組み込みDB用作業フォルダ

Embdb_Path¥tmp

システム定義ファイル格納フォルダ

Embdb_Path¥conf

クライアント環境定義ファイル格納フォルダ

Embdb_Path¥conf¥emb

組み込みDB設定ファイル格納フォルダ

Embdb_Path¥conf¥ajsdbst

組み込みDB使用ファイル格納フォルダ

Embdb_Path¥.dbenv

Embdb_Path¥UXPLDIR

(b)　JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携使用時のファイル

表A‒5　ユーザーが変更できるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携使用時）

内容

ファイル名

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携用定義ファイル

Mgr_Path¥conf¥jpoov.conf（環境定義）

表A‒6　ユーザーが参照，または変更する必要のないファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携使用時）

内容

ファイル名

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携用定義ファイル

Mgr_Path¥bin¥jp1ajs2_f

（フィールド定義）

Mgr_Path¥bin¥snmpd.extend

（MIBオブジェクト定義）

Mgr_Path¥bin¥jp1ajs2_j

（日本語用メニュー定義）

Mgr_Path¥bin¥jp1ajs2_e

（英語用メニュー定義）

Mgr_Path¥bin¥trpcajs2j

（日本語用イベント定義）

Mgr_Path¥bin¥trpcajs2e

（英語用イベント定義）

Mgr_Path¥bin¥trustajs2

（トラステッドコマンド定義）

補足事項

クラスタ運用時でも，ログはデフォルトのフォルダに出力されます。

(c)　メール連携使用時のファイルおよびフォルダ

表A‒7　ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・メール連携使用時）

内容

ファイル名・フォルダ名

デフォルトの引き継ぎ情報ファイル※1

Mgr_Data_Path¥tmp¥infodir¥mail¥JPO＊.tmp

メール受信監視ジョブの引き継ぎ情報のメールに添付されていたファイルの格納フォルダ※2

Mgr_Data_Path¥tmp¥infodir¥mail¥＊_＊¥

注※1

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定しなかった場合に，このファイルが使用されます。

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定した場合は，指定したフォルダ下に「mail」フォルダが作成され，そのフォルダが使用されます。

イベント・ジョブ情報引き継ぎディレクトリに格納する受信したメールに添付されていたファイルの一覧の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.6.3 メール受信監視ジョブのリストファイル（Windows限定）」を参照してください。

注※2

このフォルダ下に，メールに添付されていたファイルが，添付時のファイル名で格納されます。

表A‒8　ユーザーが参照できるフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・メール連携使用時）

内容

フォルダ名

デフォルトの引き継ぎ情報ファイルフォルダ※

Mgr_Data_Path¥tmp¥infodir¥mail¥

注※

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定しなかった場合に，このフォルダが使用されます。

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定した場合は，指定したフォルダ下に「mail」フォルダが作成され，そのフォルダが使用されます。

(d)　PCジョブ使用時のファイルおよびフォルダ

表A‒9　ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・PCジョブ使用時）

内容

ファイル名

標準出力ファイル※1

ユーザー任意

標準エラー出力ファイル※2

ユーザー任意

注※1

［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックスの［定義］タブにある［標準出力ファイル名］を指定した場合に，このファイルが使用されます。［標準出力ファイル名］の［追加書き］をチェックした場合，単調増加します。

注※2

［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックスの［定義］タブにある［標準エラー出力ファイル名］を指定した場合に，このファイルが使用されます。［標準エラー出力ファイル名］の［追加書き］をチェックした場合，単調増加します。

(2)　UNIXの場合

UNIX版JP1/AJS3 - Managerのファイルとディレクトリを，使用目的ごとに表に示します。

補足事項

ログのファイルおよびディレクトリ一覧については，「1.2.4 ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

表の見方

「＊」は任意の一文字以上の文字列を示します。

(a)　共通のファイルおよびディレクトリ

表A‒10　ユーザーが変更できるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager）

内容

ファイル名

JP1/AJS3用起動プロセス定義ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_spmd.conf

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_dbmd.conf

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_hstd.conf

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_agtd.conf

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_schd.conf

JP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_service_0700.conf

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_dbmd_0700.conf

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_hstd_0700.conf

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_agtd_0700.conf

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_schd_0700.conf

JP1/AJS3用システム管理イベント定義ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_param.conf

JP1/AJS3用起動前プロセス定義ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_spmd_pre.conf

スケジューラーサービス環境設定ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/AJS3_Schedule.conf

ジョブ実行環境設定ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/AJS3_Queue.conf

イベント・アクション実行環境設定ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/AJS3_EVAction.conf

スケジューラーサービス環境設定ファイル（JP1/AJS2 - Manager互換用）※1

/etc/opt/jp1ajs2/conf/Schedule.conf

ジョブ実行環境設定ファイル（JP1/AJS2 - Manager互換用）※1

/etc/opt/jp1ajs2/conf/Queue.conf

QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境構成定義ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jpqsetup.conf

イベント・アクション実行環境設定ファイル（JP1/AJS2 - Manager互換用）※1

/etc/opt/jp1ajs2/conf/EVAction.conf

キューレスジョブ実行環境設定ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/Queueless.conf

JP1/AJS3 - Viewのウィンドウのメニューを不活性にするカスタマイズファイル※2

/etc/opt/jp1ajs2/conf/profiles/JP1ユーザー名/jajsDisableMenu

実行許可コマンド設定ファイル※3

/etc/opt/jp1ajs2/conf/profiles/(jajsExecutableCommand)/jajsExecutableCommand

/etc/opt/jp1ajs2/conf/profiles/(jajsExecutableCommand)/JP1ユーザー名/jajsExecutableCommand

注※1

JP1/AJS3 - Managerの新規インストール環境では存在しません。JP1/AJS2 - Manager互換用の環境設定ファイルで，JP1/AJS3 - Managerの互換用ISAM構成の場合にだけ使用できます。JP1/AJS3 - Managerの標準構成では使用できません。

注※2

JP1/AJS3 - Viewのメニューを不活性にする場合に，ユーザーが作成するファイルです。このファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　11.3.9 特定のメニューを不活性にする」を参照してください。

注※3

JP1/AJS3 - ViewでJP1/AJS3のコマンドを実行できるようにする場合に，ユーザーが作成するファイルです。このファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　11.3.18 JP1/AJS3のコマンドを実行できるようにする」を参照してください。

表A‒11　ユーザーが参照できるファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager）

内容

ファイル名・ディレクトリ名

実行ファイル格納ディレクトリ

/opt/jp1ajs2/bin/

ライブラリーファイル格納ディレクトリ

/opt/jp1ajs2/lib/

メッセージカタログ

/opt/jp1ajs2/lib/nls/$LANG

環境設定ファイル格納ディレクトリ

/etc/opt/jp1ajs2/conf/

ヘルプファイル格納ディレクトリ

/opt/jp1ajs2/doc/

ツールファイル格納ディレクトリ

/opt/jp1ajs2/tools/

表A‒12　ユーザーが参照，または変更する必要のないファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager）

内容

ファイル名・ディレクトリ名

ジョブ情報格納ディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/jobinf/

JP1/AJS3用データベース格納ディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/database/

ジョブ・ジョブネット情報格納ディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/database/schedule/

キュー情報データベース格納ディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/database/Queue/

ジョブ・ジョブネット情報退避先ディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/backup/schedule/

JP1/AJS3用システムファイルディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/sys/

イベント・アクション制御エージェント用システムファイルディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/sys/infoagt

イベント・アクション制御マネージャー用情報格納ディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/sys/schedule/スケジューラーサービス名/infodir/

JP1/AJS3用作業ファイル格納ディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/tmp/

表A‒13　組み込みDBのファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版）

内容

ファイル名・フォルダ名

実行ファイル格納ディレクトリ

Embdb_Path/bin

ライブラリーファイル格納ディレクトリ

Embdb_Path/lib

実行ファイル・ライブラリー格納ディレクトリ

Embdb_Path/client

トラブルシュート情報格納ディレクトリ

Embdb_Path/spool

組み込みDB用作業ディレクトリ

Embdb_Path/tmp

システム定義ファイル格納ディレクトリ

Embdb_Path/conf

クライアント環境定義ファイル格納ディレクトリ

Embdb_Path/conf/emb

組み込みDB設定ファイル格納ディレクトリ

Embdb_Path/conf/ajsdbst

組み込みDB使用ファイル格納ディレクトリ

Embdb_Path/conf/Inittab

Embdb_Path/.dbenv

/dev/HiRDB/pth

(b)　JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携使用時のファイルおよびディレクトリ

表A‒14　ユーザーが変更できるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携使用時）

内容

ファイル名

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携用定義ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jpoov.conf（環境定義）

表A‒15　ユーザーが参照，または変更する必要のないファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携使用時）

内容

ファイル名・ディレクトリ名

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携用定義ディレクトリ

/etc/opt/jp1ajs2/OV/

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携用定義ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/OV/jp1ajs2_f

（フィールド定義）

/etc/opt/jp1ajs2/OV/snmpd.extend

（MIBオブジェクト定義）

/etc/opt/jp1ajs2/OV/trustajs2

（トラステッドコマンド定義）

/etc/opt/jp1ajs2/OV/$LANG/jp1ajs2

（メニュー定義）

/etc/opt/jp1ajs2/OV/$LANG/trpcajs2

（イベント定義）

/etc/opt/jp1ajs2/OV/$LANG/jajsovm.cat

（メッセージカタログ）

(c)　メール連携使用時のファイルおよびディレクトリ

表A‒16　ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・メール連携使用時）

内容

ファイル名

デフォルトの引き継ぎ情報ファイル※1

/var/opt/jp1ajs2/sys/infoagt/tmp/infodir/mail/MLDT＊

メール連携用障害用メールファイル※2

/var/opt/jp1ajs2/sys/infoagt/tmp/mail/errmail

メール連携用一時メールファイル※2

/var/opt/jp1ajs2/tmp/mailbox/監視ユーザー名

注※1

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定しなかった場合に，このファイルが使用されます。

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定した場合は，指定したディレクトリ下に「mail」ディレクトリが作成され，そのディレクトリが使用されます。

注※2

メール連携使用時に，単調増加するファイルです。

表A‒17　ユーザーが参照できるディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・メール連携使用時）

内容

ディレクトリ名

デフォルトの引き継ぎ情報ファイルディレクトリ※

/var/opt/jp1ajs2/sys/infoagt/tmp/infodir/mail/

メール連携用一時メールファイルディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/tmp/mailbox/

注※

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定しなかった場合に，このディレクトリが使用されます。

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定した場合は，指定したディレクトリ下に「mail」ディレクトリが作成され，そのディレクトリが使用されます。

(d)　UNIXジョブ使用時のファイルおよびディレクトリ

表A‒18　ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・UNIXジョブ使用時）

内容

ファイル名

標準出力ファイル※1

ユーザー任意

標準エラー出力ファイル※2

ユーザー任意

注※1

［詳細定義−［UNIX Job］］ダイアログボックスの［定義］タブにある［標準出力ファイル名］を指定した場合に，このファイルが使用されます。［標準出力ファイル名］の［追加書き］をチェックした場合，単調増加します。

注※2

［詳細定義−［UNIX Job］］ダイアログボックスの［定義］タブにある［標準エラー出力ファイル名］を指定した場合に，このファイルが使用されます。［標準エラー出力ファイル名］の［追加書き］をチェックした場合，単調増加します。

付録A.2　JP1/AJS3 - Agentのファイルおよびディレクトリ一覧

JP1/AJS3 - Agentのファイルとディレクトリを，OSごとに示します。

(1)　Windowsの場合

Windows版JP1/AJS3 - Agentのファイルとフォルダを，使用目的ごとに表に示します。

補足事項

ログのファイルおよびディレクトリ一覧については，「1.2.4 ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

表の見方

ファイルおよびディレクトリ一覧の各表では，次の略称を使用しています。

・Agt_Path：JP1/AJS3 - Agentのインストール先フォルダ

・Agt_Data_Path：OSとインストール先フォルダによって異なります。

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

　%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2

　「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

　　・「システムドライブ¥Windows」配下

　　・「システムドライブ¥Program Files」配下

　　・「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下

　　　（64ビット版のWindowsの場合）

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダが上記以外の場合

　JP1/AJS3 - Agentのインストール先フォルダ

Windows Server 2003の場合

　JP1/AJS3 - Agentのインストール先フォルダ

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

JP1/AJS3 - Agentのインストール先フォルダは，デフォルトでは「システムドライブ¥Program Files※¥HITACHI¥jp1ajs2」です。

JP1/Baseのインストール先フォルダは，デフォルトでは「システムドライブ¥Program Files※¥HITACHI¥jp1base」です。

「＊」は任意の文字を示します。

注※

64ビット版のWindowsの場合は，「Program Files」を「Program Files (x86)」と読み替えてください。

(a)　共通のファイルおよびフォルダ

表A‒19　ユーザーが変更できるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent）

内容

ファイル名

JP1/AJS3用起動プロセス定義ファイル

Agt_Path¥conf¥jp1ajs_spmd.conf

JP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイル

Agt_Path¥conf¥jp1ajs_service_0700.conf

JP1/AJS3用システム管理イベント定義ファイル

Agt_Path¥conf¥jp1ajs_param.conf

表A‒20　ユーザーが参照できるファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent）

内容

ファイル名・フォルダ名

実行ファイル格納フォルダ

Agt_Path¥bin¥

ライブラリーファイル格納フォルダ

Agt_Path¥lib¥

環境設定ファイル格納フォルダ

Agt_Path¥conf¥

readmeファイル

Agt_Path¥readme.txt

表A‒21　ユーザーが参照，または変更する必要のないファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent）

内容

ファイル名・フォルダ名

JP1/AJS3用システムファイルフォルダ

Agt_Data_Path¥sys¥

イベント・アクション制御エージェント用システムファイルフォルダ

Agt_Data_Path¥sys¥infoagt

JP1/AJS3用作業ファイル格納フォルダ

Agt_Data_Path¥tmp¥

製品情報ファイル格納フォルダ

システムドライブ¥Program Files¥HITACHI¥jp1common¥JP1AJS2

（32ビット版のWindowsの場合）

システムドライブ¥Program Files (x86)¥HITACHI¥jp1common¥JP1AJS2

（64ビット版のWindowsの場合）

Outlookを使用しないメール送信用プロファイル格納フォルダ

プロファイル格納フォルダ※¥sys¥prf

注※

「プロファイル格納フォルダ」の部分は，定義キー[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]の環境設定パラメーターWaitInfFileOutDirに設定している値に置き換えてください。環境設定パラメーターWaitInfFileOutDirについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(14) WaitInfFileOutDir」を参照してください。

(b)　JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携使用時のファイル

表A‒22　ユーザーが参照できるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent・JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携使用時）

内容

ファイル名

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携用定義ファイル

Agt_Path¥conf¥jpoov.conf

（環境定義）

表A‒23　ユーザーが参照，または変更する必要のないファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent・JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携使用時）

内容

ファイル名

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携用定義ファイル

Agt_Path¥bin¥jp1ajs2_f

（フィールド定義）

Agt_Path¥bin¥snmpd.extend

（MIBオブジェクト定義）

Agt_Path¥bin¥jp1ajs2_j

（日本語用メニュー定義）

Agt_Path¥bin¥jp1ajs2_e

（英語用メニュー定義）

Agt_Path¥bin¥trpcajs2j

（日本語用イベント定義）

Agt_Path¥bin¥trpcajs2e

（英語用イベント定義）

Agt_Path¥bin¥trustajs2

（トラステッドコマンド定義）

(c)　メール連携使用時のファイルおよびフォルダ

表A‒24　ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent・メール連携使用時）

内容

ファイル名・フォルダ名

デフォルトの引き継ぎ情報ファイル※1

Agt_Data_Path¥tmp¥infodir¥mail¥JPO＊.tmp

メール受信監視ジョブの引き継ぎ情報のメールに添付されていたファイルの格納フォルダ※2

Agt_Data_Path¥tmp¥infodir¥mail¥＊_＊¥

注※1

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定しなかった場合に，このファイルが使用されます。

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定した場合は，指定したフォルダ下に「mail」フォルダが作成され，そのフォルダが使用されます。

イベント・ジョブ情報引き継ぎディレクトリに格納する受信したメールに添付されていたファイルの一覧の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.6.3 メール受信監視ジョブのリストファイル（Windows限定）」を参照してください。

注※2

このフォルダ下に，メールに添付されていたファイルが，添付時のファイル名で格納されます。

表A‒25　ユーザーが参照できるフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent・メール連携使用時）

内容

フォルダ名

デフォルトの引き継ぎ情報ファイルフォルダ※

Agt_Data_Path¥tmp¥infodir¥mail¥

注※

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定しなかった場合に，このフォルダが使用されます。

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定した場合は，指定したフォルダ下に「mail」フォルダが作成され，そのフォルダが使用されます。

(d)　PCジョブ使用時のファイルおよびフォルダ

表A‒26　ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent・PCジョブ使用時）

内容

ファイル名

標準出力ファイル※1

ユーザー任意

標準エラー出力ファイル※2

ユーザー任意

注※1

［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックスの［定義］タブにある［標準出力ファイル名］を指定した場合に，このファイルが使用されます。［標準出力ファイル名］の［追加書き］をチェックした場合，単調増加します。

注※2

［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックスの［定義］タブにある［標準エラー出力ファイル名］を指定した場合に，このファイルが使用されます。［標準エラー出力ファイル名］の［追加書き］をチェックした場合，単調増加します。

(2)　UNIXの場合

UNIX版JP1/AJS3 - Agentのファイルとディレクトリを，使用目的ごとに表に示します。

補足事項

ログのファイルおよびディレクトリ一覧については，「1.2.4 ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

表の見方

「＊」は任意の文字を示します。

(a)　共通のファイルおよびディレクトリ

表A‒27　ユーザーが変更できるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent）

内容

ファイル名

JP1/AJS3用起動プロセス定義ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_spmd.conf

JP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_service_0700.conf

JP1/AJS3用システム管理イベント定義ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_param.conf

ジョブ実行環境設定ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/AJS3_Queue.conf

イベント・アクション実行環境設定ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/AJS3_EVAction.conf

ジョブ実行環境設定ファイル（JP1/AJS2 - Agent互換用）※

/etc/opt/jp1ajs2/conf/Queue.conf

イベント・アクション実行環境設定ファイル（JP1/AJS2 - Agent互換用）※

/etc/opt/jp1ajs2/conf/EVAction.conf

キューレスジョブ実行環境設定ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/Queueless.conf

注※

JP1/AJS3 - Agentの新規インストール環境では存在しません。JP1/AJS2 - Agent互換用の環境設定ファイルで，JP1/AJS2 - Agentからバージョンアップした場合にだけ使用できます。

表A‒28　ユーザーが参照できるファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent）

内容

ファイル名・ディレクトリ名

実行ファイル格納ディレクトリ

/opt/jp1ajs2/bin/

ライブラリーファイル格納ディレクトリ

/opt/jp1ajs2/lib/

メッセージカタログ

/opt/jp1ajs2/lib/nls/$LANG

環境設定ファイル格納ディレクトリ

/etc/opt/jp1ajs2/conf/

表A‒29　ユーザーが参照，または変更する必要のないファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent）

内容

ファイル名・ディレクトリ名

JP1/AJS3用システムファイルディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/sys/

イベント・アクション制御エージェント用システムファイルディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/sys/infoagt

JP1/AJS3用作業ファイル格納ディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/tmp/

(b)　JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携使用時のファイルおよびディレクトリ

表A‒30　ユーザーが変更できるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent・JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携使用時）

内容

ファイル名・ディレクトリ名

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携用定義ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jpoov.conf（環境定義）

表A‒31　ユーザーが参照，または変更する必要のないファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent・JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携使用時）

内容

ファイル名・ディレクトリ名

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携用定義ディレクトリ

/etc/opt/jp1ajs2/OV/

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携用定義ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/OV/jp1ajs2_f

（フィールド定義）

/etc/opt/jp1ajs2/OV/snmpd.extend

（MIBオブジェクト定義）

/etc/opt/jp1ajs2/OV/trustajs2

（トラステッドコマンド定義）

/etc/opt/jp1ajs2/OV/$LANG/jp1ajs2

（メニュー定義）

/etc/opt/jp1ajs2/OV/$LANG/trpcajs2

（イベント定義）

/etc/opt/jp1ajs2/OV/$LANG/jajsovm.cat

（メッセージカタログ）

(c)　メール連携使用時のファイルおよびディレクトリ

表A‒32　ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent・メール連携使用時）

内容

ファイル名

デフォルトの引き継ぎ情報ファイル※1

/var/opt/jp1ajs2/sys/infoagt/tmp/infodir/mail/MLDT＊

メール連携用障害用メールファイル※2

/var/opt/jp1ajs2/sys/infoagt/tmp/mail/errmail

メール連携用一時メールファイル※2

/var/opt/jp1ajs2/tmp/mailbox/監視ユーザー名

注※1

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定しなかった場合に，このファイルが使用されます。

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定した場合は，指定したディレクトリ下に「mail」ディレクトリが作成され，そのディレクトリが使用されます。

注※2

メール連携使用時に，単調増加するファイルです。

表A‒33　ユーザーが参照できるディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent・メール連携使用時）

内容

ディレクトリ名

デフォルトの引き継ぎ情報ファイルディレクトリ※

/var/opt/jp1ajs2/sys/infoagt/tmp/infodir/mail/

メール連携用一時メールファイルディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/tmp/mailbox/

注※

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定しなかった場合に，このディレクトリが使用されます。

環境設定パラメーターEvjobInfFileを指定した場合は，指定したディレクトリ下に「mail」ディレクトリが作成され，そのディレクトリが使用されます。

(d)　UNIXジョブ使用時のファイルおよびディレクトリ

表A‒34　ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent・UNIXジョブ使用時）

内容

ファイル名

標準出力ファイル※1

ユーザー任意

標準エラー出力ファイル※2

ユーザー任意

注※1

［詳細定義−［UNIX Job］］ダイアログボックスの［定義］タブにある［標準出力ファイル名］を指定した場合に，このファイルが使用されます。［標準出力ファイル名］の［追加書き］をチェックした場合，単調増加します。

注※2

［詳細定義−［UNIX Job］］ダイアログボックスの［定義］タブにある［標準エラー出力ファイル名］を指定した場合に，このファイルが使用されます。［標準エラー出力ファイル名］の［追加書き］をチェックした場合，単調増加します。

付録A.3　JP1/AJS3 - Viewのファイルおよびディレクトリ一覧

JP1/AJS3 - Viewのファイルとフォルダを，使用目的ごとに表に示します。

なお，これらのファイルとフォルダのアクセス権を変更しないでください。これらのファイルとフォルダに対して権限がない場合，次のような現象が発生します。

JP1/AJS3 - Viewが起動できなくなる。

JP1/AJS3 - Viewの操作中に入出力エラーが発生する。

設定ファイルが存在しないものとして扱われ，JP1/AJS3 - Viewがデフォルトの設定を仮定して続行する。

表の見方

ファイルおよびディレクトリ一覧の各表では，次の略称を使用しています。

・View_Path：JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダは，デフォルトでは「システムドライブ¥Program Files※¥HITACHI¥JP1AJS2V」です。

「nnnn」は，0001〜9999の任意の値を示します。

注※

64ビット版のWindowsの場合は，「Program Files」を「Program Files (x86)」と読み替えてください。

表A‒35　ユーザーが作成・変更できるファイル一覧（JP1/AJS3 - View）

内容

ファイル名

ユーザー指定オプションファイル

Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008，またはWindows Vistaの場合

%ALLUSERSPROFILE%※¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥JP1ユーザー名¥ajs2view_opt.conf

Windows Server 2003またはWindows XP Professionalの場合

View_Path¥conf¥JP1ユーザー名¥ajs2view_opt.conf

システム共通設定ファイル

Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008，またはWindows Vistaの場合

%ALLUSERSPROFILE%※¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥ajs2view_common.conf

Windows Server 2003またはWindows XP Professionalの場合

View_Path¥conf¥ajs2view_common.conf

カスタムジョブ拡張設定ファイル

Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008，またはWindows Vistaの場合

%ALLUSERSPROFILE%※¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥custom.dir¥カスタムジョブ名.cjx

Windows Server 2003またはWindows XP Professionalの場合

View_Path¥custom.dir¥カスタムジョブ名.cjx

注※

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

表A‒36　ユーザーが参照できるファイルおよびフォルダ一覧（JP1/AJS3 - View）

内容

ファイル名・フォルダ名

環境設定ファイル格納フォルダ

View_Path¥conf¥

ユーザー指定オプションファイルモデルファイル

View_Path¥conf¥ajs2view_opt.conf.model

システム共通設定ファイルモデルファイル

View_Path¥conf¥ajs2view_common.conf.model

JP1/AJS3コマンド情報設定ファイル

Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008，またはWindows Vistaの場合

%ALLUSERSPROFILE%※¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥JP1ユーザー名¥ajs2view_command.conf

Windows Server 2003またはWindows XP Professionalの場合

View_Path¥conf¥JP1ユーザー名¥ajs2view_command.conf

壁紙の設定ファイル

Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008，またはWindows Vistaの場合

%ALLUSERSPROFILE%※¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥JP1ユーザー名¥MapBackGround¥wallpaper.conf

%ALLUSERSPROFILE%※¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥JP1ユーザー名¥MapBackGround¥wallpaper#nnnn.conf

Windows Server 2003またはWindows XP Professionalの場合

View_Path¥conf¥JP1ユーザー名¥MapBackGround¥wallpaper.conf

View_Path¥conf¥JP1ユーザー名¥MapBackGround¥wallpaper#nnnn.conf

デフォルト値の設定ファイル

Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008，またはWindows Vistaの場合

%ALLUSERSPROFILE%※¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥JP1ユーザー名¥ajs2view_def.conf

Windows Server 2003またはWindows XP Professionalの場合

View_Path¥conf¥JP1ユーザー名¥ajs2view_def.conf

カスタムジョブ登録情報フォルダ

Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008，またはWindows Vistaの場合

%ALLUSERSPROFILE%※¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥custom.dir¥

Windows Server 2003またはWindows XP Professionalの場合

View_Path¥custom.dir¥

カスタムジョブ拡張設定ファイルモデルファイル

Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008，またはWindows Vistaの場合

%ALLUSERSPROFILE%※¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥custom.dir¥CJNAME.cjx.model

Windows Server 2003またはWindows XP Professionalの場合

View_Path¥custom.dir¥CJNAME.cjx.model

readmeファイル

View_Path¥readme.txt

ヘルプファイル格納フォルダ

View_Path¥doc¥

ヘルプ目次ファイル

View_Path¥doc¥ja¥ajsmn.htm

ツールファイル格納フォルダ

View_Path¥tools¥

注※

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

表A‒37　ユーザーが参照，または変更する必要のないフォルダ一覧（JP1/AJS3 - View）

内容

フォルダ名

実行ファイル格納フォルダ

View_Path¥bin¥

Javaクラスファイル格納フォルダ

View_Path¥classes¥

ライブラリーファイル格納フォルダ

View_Path¥lib¥

イメージファイル格納フォルダ

View_Path¥image¥

アドイン情報フォルダ

View_Path¥addin.dir¥

製品情報ファイル格納フォルダ

システムドライブ¥Program Files¥HITACHI¥jp1common¥JP1AJS2

（32ビット版のWindowsの場合）

システムドライブ¥Program Files (x86)¥HITACHI¥jp1common¥JP1AJS2

（64ビット版のWindowsの場合）

JavaGUIプロセス情報格納フォルダ

%TEMP%※¥hsperfdata_OSユーザー名

注※

「%TEMP%」は，デフォルトでは次のフォルダです。

Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008，またはWindows Vistaの場合

システムドライブ¥Users¥OSユーザー名¥AppData¥Local¥Temp

Windows Server 2003またはWindows XP Professionalの場合

システムドライブ¥Documents and Settings¥OSユーザー名¥Local Settings¥Temp

表A‒38　ログファイル一覧（JP1/AJS3 - View）

内容

ファイル名

JP1/AJS3 - Viewログ

Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008，またはWindows Vistaの場合

%ALLUSERSPROFILE%※1¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥log¥ajs.log

Windows Server 2003またはWindows XP Professionalの場合

View_Path¥log¥ajs.log

JP1/AJS3 - View情報ログ

Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008，またはWindows Vistaの場合

%ALLUSERSPROFILE%※1¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥log¥ajs2view[#nnnn_]※2{1|2}※3.log

Windows Server 2003またはWindows XP Professionalの場合

View_Path¥log¥ajs2view[#nnnn_]※2{1|2}※3.log

注※1

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

注※2

JP1/AJS3 - Viewを単数で起動した場合は，「#nnnn_」が省略されます。複数同時に起動した場合は，「#nnnn」に0001〜9999の任意の値が割り当てられます。

JP1/AJS3 - Viewを複数同時に起動した場合，次のようにログファイルが出力されます。

ajs2view1.log

ajs2view#0001_1.log

ajs2view#0002_1.log

注※3

「{1|2}」の部分はログファイルの面数を示します。面数は「2」で固定です。

面数「1」のファイルの容量が上限に達すると，面数「2」のファイルに続けて出力されます。面数「2」のファイルの容量も上限に達すると，面数「1」のファイルに続けて出力されます。このとき，すでに書き込まれている情報を消去したあと，出力されます。

(1)　JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携使用時のファイル

表A‒39　ユーザーが変更できるファイル一覧（JP1/AJS3 - View・JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携使用時）

内容

ファイル名

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携用定義ファイル

View_Path¥conf¥jpoov.conf

（環境定義）

表A‒40　ユーザーが参照，または変更する必要のないファイル一覧（JP1/AJS3 - View・JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携使用時）

内容

ファイル名

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携用定義ファイル

View_Path¥bin¥jp1ajs2_f

（フィールド定義）

View_Path¥bin¥snmpd.extend

（MIBオブジェクト定義）

View_Path¥bin¥jp1ajs2_j

（日本語用メニュー定義）

View_Path¥bin¥jp1ajs2_e

（英語用メニュー定義）

View_Path¥bin¥trpcajs2j

（日本語用イベント定義）

View_Path¥bin¥trpcajs2e

（英語用イベント定義）

View_Path¥bin¥trustajs2

（トラステッドコマンド定義）

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携ログ

View_Path¥log¥jpoovlink{1|2}.conf

補足事項

クラスタ運用時でも，ログはデフォルトのフォルダに出力されます。

付録A.4　JP1/AJS3 Console Managerのファイルおよびディレクトリ一覧

JP1/AJS3 Console ManagerのファイルとディレクトリをOSごとに示します。

(1)　Windowsの場合

Windows版JP1/AJS3 Console Managerのファイルとフォルダを，使用目的ごとに表に示します。

表の見方

ファイルおよびフォルダ一覧の各表では，次の略称を使用しています。

・CM_Path：JP1/AJS3 Consoleのインストール先フォルダ

・CM_Data_Path：OSとインストール先フォルダによって異なります。

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

　%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2CM

　「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

　　・「システムドライブ¥Windows」配下

　　・「システムドライブ¥Program Files」配下

　　・「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下

　　　（64ビット版のWindowsの場合）

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダが上記以外の場合

　JP1/AJS3 Consoleのインストール先フォルダ

Windows Server 2003の場合

　JP1/AJS3 Consoleのインストール先フォルダ

「%ALLUSERSPROFILE%」は，デフォルトでは「システムドライブ¥ProgramData」です。

JP1/AJS3 Consoleのインストール先フォルダは，デフォルトでは「システムドライブ¥Program Files※¥HITACHI¥JP1AJS2CM」です。

注※

64ビット版のWindowsの場合は，「Program Files」を「Program Files (x86)」と読み替えてください。

表A‒41　ユーザーが作成・変更できるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 Console Manager）

内容

ファイル名・フォルダ名

JP1/AJS3 Console Manager環境設定ファイル

CM_Path¥conf¥ajs2cm.conf

表A‒42　ユーザーが参照できるファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 Console Manager）

内容

ファイル名・フォルダ名

実行ファイル格納フォルダ

CM_Path¥bin¥

環境設定ファイル格納フォルダ

CM_Path¥conf¥

JP1/AJS3 Console Manager環境設定モデルファイル

CM_Path¥conf¥ajs2cm.conf.model

表A‒43　ユーザーが参照または変更する必要のないファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 Console Manager）

内容

ファイル名・フォルダ名

データディレクトリ

CM_Data_Path¥database

JP1/AJS3 Console Manager環境設定モデルファイル作成用ファイル

CM_Path¥conf¥ajs2cm.conf.model.model

表A‒44　ログファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 Console Manager）

内容

ファイル名・フォルダ名

トレースログ

CM_Data_Path¥log¥tracelog.cm

(2)　UNIXの場合

UNIX版JP1/AJS3 Console Managerのファイルとディレクトリを，使用目的ごとに表に示します。

表A‒45　ユーザーが作成・変更できるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 Console Manager）

内容

ファイル名・ディレクトリ名

JP1/AJS3 Console Manager環境設定ファイル

/etc/opt/jp1ajs2cm/conf/ajs2cm.conf

表A‒46　ユーザーが参照できるファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 Console Manager）

内容

ファイル名・ディレクトリ名

実行ファイル格納ディレクトリ

/opt/jp1ajs2cm/bin/

/opt/jp1ajs2cm/lib/

メッセージカタログ

/opt/jp1ajs2cm/lib/nls/$LANG

環境設定ファイル格納ディレクトリ

/etc/opt/jp1ajs2cm/conf/

JP1/AJS3 Console Manager環境設定モデルファイル

/etc/opt/jp1ajs2cm/conf/ajs2cm.conf.model

表A‒47　ユーザーが参照または変更する必要のないファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 Console Manager）

内容

ファイル名・ディレクトリ名

データディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2cm/database

表A‒48　ログファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 Console Manager）

内容

ファイル名・ディレクトリ名

トレースログ

/var/opt/jp1ajs2cm/log/tracelog.cm

補足事項

トレースログファイルは，最初に作成したユーザー（一般にはroot）が所有者となります。

ファイルモード所有者について，AIXではroot/systemになります。

付録A.5　JP1/AJS3 Console Agentのファイルおよびディレクトリ一覧

JP1/AJS3 Console AgentのファイルとディレクトリをOSごとに示します。JP1/AJS3 Console Agentは，JP1/AJS3 - Managerのファイルおよびディレクトリに次の表に示す内容を追加して，JP1/AJS3 Console Agent構成ファイルを格納します。

JP1/AJS3 - Managerのファイルおよびディレクトリ一覧については，「付録A.1 JP1/AJS3 - Managerのファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

(1)　Windowsの場合

ファイルは，JP1/AJS3 - Managerと同じフォルダに共存します。

表の見方

ファイルおよびフォルダ一覧の表では，次の略称を使用しています。

・AM_Path：JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ

・AM_Data_Path：OSとインストール先フォルダによって異なります。

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

　%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2

　「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

　　・「システムドライブ¥Windows」配下

　　・「システムドライブ¥Program Files」配下

　　・「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下

　　　（64ビット版のWindowsの場合）

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダが上記以外の場合

　JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ

Windows Server 2003の場合

　JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

表A‒49　JP1/AJS3 Console Agentのファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 Console Agent）

内容

ファイル名・フォルダ名

JP1/AJS3 Console Agent用の一時ファイル格納フォルダ

AM_Data_Path¥tmp¥console_agent

実行ファイル

AM_Path¥bin¥ajsca＊.exe※1

AM_Path¥bin¥ajsca＊.dll※1

AM_Path¥bin¥jp1ajs2camsg＊.dll※1

JP1/AJS3 Console Agent環境設定モデルファイル

AM_Path¥conf¥ajs2ca.conf.model

JP1/AJS3 Console Agent環境設定ファイル

AM_Path¥conf¥ajs2ca.conf

トレースログファイル

AM_Data_Path¥log¥tracelog.ca

JP1/AJS3 Console Agent環境設定モデルファイル作成用ファイル

AM_Path¥conf¥ajs2ca.conf.model.model※2

注※1

「＊」には，任意の文字列が入ります。

注※2

このファイルは変更しないでください。

注意事項

ファイルのモードは，EVERYONEフルコントロールモードで作成されます。

(2)　UNIXの場合

ファイルは，JP1/AJS3 - Managerと同じディレクトリに共存します。

表A‒50　JP1/AJS3 Console Agentのファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 Console Agent）

内容

ファイル名・ディレクトリ名

JP1/AJS3 Console Agent用の一時ファイル格納ディレクトリ

/var/opt/jp1ajs2/tmp/console_agent

実行ファイル

/opt/jp1ajs2/bin/ajsca＊※

/opt/jp1ajs2/bin/jp1ajs2casetup

/opt/jp1ajs2/lib/libAjsca＊※

メッセージカタログ

/opt/jp1ajs2cm/lib/nls/$LANG

自動起動・終了スクリプト

/etc/opt/jp1ajs2/jajsca_start.model

/etc/opt/jp1ajs2/jajsca_start

/etc/opt/jp1ajs2/jajsca_stop.model

/etc/opt/jp1ajs2/jajsca_stop

JP1/AJS3 Console Agentサービス起動・終了スクリプト

/etc/opt/jp1ajs2/ajscainetd_startstop

JP1/AJS3 Console Agent環境設定モデルファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/ajs2ca.conf.model

JP1/AJS3 Console Agent環境設定ファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/ajs2ca.conf

トレースログファイル

/var/opt/jp1ajs2/log/tracelog.ca

注※

「＊」には，任意の文字列が入ります。

付録A.6　JP1/AJS3 Console Viewのファイルおよびディレクトリ一覧

JP1/AJS3 Console Viewのファイルとディレクトリを示します。JP1/AJS3 Console Viewは，JP1/AJS3 - Viewに含まれるため，既存のJP1/AJS3 Viewのファイルおよびディレクトリ構成にどのような変更が生じるかについて次に示します。

なお，JP1/AJS3 - Viewのファイルおよびディレクトリ一覧については，「付録A.3 JP1/AJS3 - Viewのファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

ファイルは，JP1/AJS3 - Viewと同じフォルダに共存します。

表の見方

ファイルおよびフォルダ一覧の各表では，次の略称を使用しています。

View_Path：JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダは，デフォルトでは「システムドライブ¥Program Files※¥HITACHI¥JP1AJS2V」です。

「nnnn」は，0001〜9999の任意の値を示します。

注※

64ビット版のWindowsの場合は，「Program Files」を「Program Files (x86)」と読み替えてください。

表A‒51　JP1/AJS3 Console Viewのフォルダ一覧（JP1/AJS3 Console View）

ファイル名・フォルダ名※

説明

View_Path¥classes¥JP¥co¥Hitachi¥soft¥jp1¥ajs¥console

JP1/AJS3 Console View用のJavaクラスファイルを格納

View_Path¥image¥console

JP1/AJS3 Console View用のイメージを格納

View_Path¥image¥console¥background

JP1/AJS3 Console View用の背景イメージを格納

View_Path¥image¥console¥icon

JP1/AJS3 Console View用のアイコンイメージを格納

注※

フォルダのモードは，EVERYONEフルコントロールモードで作成されます。

表A‒52　JP1/AJS3 Console Viewのファイル一覧（JP1/AJS3 Console View）

ファイル名・フォルダ名※1

説明

View_Path¥bin¥ajscon.exe

JP1/AJS3 Console View起動用実行ファイル

View_Path¥bin¥ajscvsetup.exe

JP1/AJS3 Console Viewセットアップ用実行ファイル

View_Path¥conf¥ajscon.conf

JP1/AJS3 Console Viewの共通設定ファイル

View_Path¥conf¥ajscon.conf.model

JP1/AJS3 Console Viewの共通設定モデルファイル

View_Path¥conf¥ajs2coview_opt.conf.model

JP1/AJS3 Console Viewのユーザー設定モデルファイル

Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008，またはWindows Vistaの場合

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥ajs2coview_common.conf

Windows Server 2003またはWindows XP Professionalの場合

View_Path¥conf¥ajs2coview_common.conf

システム共通設定ファイル

View_Path¥conf¥ajs2coview_common.conf.model

システム共通設定ファイルモデルファイル

Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008，またはWindows Vistaの場合

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥log¥ajscon.log

Windows Server 2003またはWindows XP Professionalの場合

View_Path¥log¥ajscon.log

JP1/AJS3 Console Viewのログファイル

Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008，またはWindows Vistaの場合

%ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥log¥ajs2coview[#nnnn_]※3{1|2}※4.log

Windows Server 2003またはWindows XP Professionalの場合

View_Path¥log¥ajs2coview[#nnnn_]※3{1|2}※4.log

JP1/AJS3 Console Viewの実行ログファイル

注※1

ファイルのモードは，EVERYONEフルコントロールモードで作成されます。

注※2

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

注※3

JP1/AJS3 Console Viewを単数で起動した場合は，「#nnnn_」が省略されます。複数同時に起動した場合は，「#nnnn」に0001〜9999の任意の値が割り当てられます。

JP1/AJS3 Console Viewを複数同時に起動した場合，次のようにログファイルが出力されます。

ajs2coview1.log

ajs2coview#0001_1.log

ajs2coview#0002_1.log

注※4

「{1|2}」の部分はログファイルの面数を示します。面数は「2」で固定です。

面数「1」のファイルの容量が上限に達すると，面数「2」のファイルに続けて出力されます。面数「2」のファイルの容量も上限に達すると，面数「1」のファイルに続けて出力されます。このとき，すでに書き込まれている情報を消去したあと，出力されます。

付録B　プロセス一覧

この節では，JP1/AJS3によって生成されるプロセスについて記載します。

付録B.1　プロセス構成図

JP1/AJS3によって生成されるプロセスの構成（UNIX）を次の図に示します。JP1/AJS3全体のプロセスの親子関係がわかるので，プロセスを監視する場合に役立ちます。

(1)　標準構成のプロセス構成図（UNIX）

図B‒1　JP1/AJS3のプロセス構成（UNIX）（親プロセスおよび子プロセス）

図B‒2　JP1/AJS3のプロセス構成（子プロセスおよび詳細プロセス）（1/3）

図B‒3　JP1/AJS3のプロセス構成（子プロセスおよび詳細プロセス）（2/3）

図B‒4　JP1/AJS3のプロセス構成（子プロセスおよび詳細プロセス）（3/3）

(2)　互換用ISAM構成のプロセス構成図（UNIX）

図B‒5　JP1/AJS3のプロセス構成（親プロセスおよび子プロセス）

図B‒6　JP1/AJS3のプロセス構成（子プロセスおよび詳細プロセス）（1/2）

図B‒7　JP1/AJS3のプロセス構成（子プロセスおよび詳細プロセス）（2/2）

付録B.2　プロセス一覧（Windowsの場合）

Windows版のJP1/AJS3のプログラムおよびコンポーネントのプロセス一覧を記載します。

(1)　Windows版JP1/AJS3 - Managerのプロセス一覧

Windows版JP1/AJS3 - Managerは，次に示す3種類のプロセスで構成されます。

親プロセス

親プロセスは，幾つかの子プロセスで構成されます。

子プロセス

子プロセスは，幾つかの詳細プロセスで構成されます。

詳細プロセス

jajs_spmdの子プロセスの状態は，jajs_spmd_statusコマンドで確認できます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　jajs_spmd_status」の説明を参照してください。

親プロセス，子プロセス，および詳細プロセスの状態は，［タスクマネージャ］ウィンドウの［プロセス］タブで確認できます。

(a)　標準構成の場合

親プロセスおよび子プロセスの一覧を表B-1に，子プロセスおよび詳細プロセスの一覧を表B-2に示します。

なお，表中の親プロセス名および子プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

表B‒1　Windows版JP1/AJS3 - Managerの親プロセスおよび子プロセス一覧

親プロセス名

（プロセス数）

機能

子プロセス名

（プロセス数）

機能

jajs_spmd.exe(1)※1

JP1/AJS3サービス

jajs_dbmd.exe(組み込みDB数)

DB管理

組み込みDBを管理する。

jajs_hstd.exe(1)

ホストサービス管理

jajs_schd.exe(スケジューラーサービス数)

スケジューラーサービス管理

jajs_agtd.exe(1)

エージェントサービス管理

ajsqlagtd.exe(1)※2

JP1/AJS3 Queueless Agentサービス（キューレスエージェントプロセス）

JP1/AJS3 - Manager（スケジューラーサービス）からのキューレスジョブの実行要求を受け付ける。

ローカルホスト（自ホスト）でキューレスジョブを実行する場合に必要となる。

− (実行するジョブ数)※3

キューレスジョブ管理スレッド。

キューレスジョブを実行する。実行するジョブごとに生成される。

キューレスジョブの実行が終了すると消滅する。

ajsqlftpd.exe(1)※4

JP1/AJS3 Queueless File Transferサービス（キューレスファイル転送プロセス）

キューレスジョブ管理プロセスからのファイル転送要求を受け付ける。

− (ファイル転送要求数)※3

キューレスファイル転送スレッド。

転送ファイル，標準出力ファイル，および標準エラー出力ファイルのデータ転送を行う。ファイル転送要求ごとに生成される。

ファイル転送が終了すると消滅する。

jpomlsrv.exe

JP1/AJS3 Mailサービス

メールシステム連携機能をサービス上で使用する場合のメール監視プロセス

jpomlapisend.exe

メールシステム連携 メール送信プロセス

Outlookの送信トレイに新規メールを投入するプロセス。

メール送信ジョブの実行ごとに起動される。

jpomlapirec.exe

メールシステム連携 メール受信監視プロセス

受信メールが，メール受信監視ジョブに定義した条件に合致するかどうかを，Outlookの受信トレイを参照して判定するプロセス。

メール受信監視ジョブを実行すると，指定した監視間隔ごとに起動される。

jpomldsk.exe

JP1/AJS3メール監視プロセス

メールシステム連携機能をデスクトップ上で使用する場合のメール監視プロセス

jpomlapisend2.exe

メールシステム連携 メール送信プロセス

Outlookの送信トレイに新規メールを投入するプロセス。

メール送信ジョブの実行ごとに起動される。

jpomlapirec2.exe

メールシステム連携 メール受信監視プロセス

受信メールが，メール受信監視ジョブに定義した条件に合致するかどうかを，Outlookの受信トレイを参照して判定するプロセス。

メール受信監視ジョブを実行すると，指定した監視間隔ごとに起動される。

ajschkmansvc.exe(1)

JP1/AJS3 Check Managerサービス

ajschkmand.exe(1)

定義内容の事前チェックの制御（マネージャープロセス）

ajschkagtsvc.exe(1)

JP1/AJS3 Check Agentサービス

ajschkagtd.exe(1)

定義内容の事前チェックの制御（エージェントプロセス）

注※1

管理用プロセスとしてjajs_service.exeが存在します。

注※2

管理用プロセスとしてajsqlasvc.exeが存在します。

注※3

子プロセスを生成する代わりに，スレッドを生成します。括弧内の数値はスレッド数です。

注※4

管理用プロセスとしてajsqlfsvc.exeが存在します。

表B‒2　Windows版JP1/AJS3 - Managerの子プロセスおよび詳細プロセス一覧

子プロセス名

詳細プロセス名

（プロセス数）

機能

jajs_dbmd.exe

ajsdbmgrd.exe

DB稼働制御

組み込みDBを起動，停止，および監視する。

jajs_hstd.exe

ajshlogd.exe

ホストサービス専用ログ管理

ajsinetd.exe

JP1/AJS3 - Viewなど，ほかのサーバからのアクセスを制御する，ネットワーク制御プロセス

ajscdinetd.exe※1

JP1/AJS3 - Software Development Kitからのアクセスを制御する，ネットワーク制御プロセス

ajsnetwd.exe

通信制御管理

ajsagtmd.exe

エージェント管理

ajsovstatd.exe

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMと連携している場合に，JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMからJP1/AJS3を監視する。

このプロセスは，詳細プロセスを持たない。

ajsgwmasterd.exe

ジョブネットコネクタで異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序を制御する場合に，ジョブネットコネクタと接続先のジョブネット間の通信を行うスケジューラーサービス間通信制御プロセスを管理する。

jpqman.exe

ジョブ実行制御 マネージャープロセス

サブミットの受け付けなど，ジョブ実行制御独自の処理のメインプロセス。

jpomanager.exe

イベント・アクション制御マネージャープロセス

イベントジョブを管理する。

ajsqlcltd.exe(1)※2

系切り替え時に，キューレスクラスタプロセスから自動で論理ホストをアタッチ・デタッチする。

このプロセスは，詳細プロセスを持たない。

jajs_schd.exe

ajslogd.exe

スケジューラーログ出力プロセス

jpqman.exe

ジョブ実行制御 マネージャープロセス

サブミットの受け付けなど，ジョブ実行制御独自の処理のメインプロセス

jpomanager.exe

イベント・アクション制御マネージャープロセス

イベントジョブを管理する。

ajsmasterd.exe

スケジューラー

スケジューラーサービスのプロセス全体を監視する。

jajs_agtd.exe

jpqmon.exe(1)

ジョブ実行制御

ジョブ実行制御のプロセス全体を監視する。

jpoagent.exe(1)

イベント・アクション制御エージェントプロセス

このプロセスでjpomanager.exe以外の各監視用のプロセスを監視・制御する。JP1/AJS3 - Managerでも，jpoagent.exeが制御する。

ajsinetd.exe

ajsmonsvr.exe※3

JP1/AJS3 - Viewに接続されたときに起動するプロセス

ajsrcmdsvr.exe

リモートジョブネット実行時，コマンドのリモート実行時，およびJP1/AJS3 - ViewからのJP1/AJS3コマンド実行時に起動するプロセス

ajscdinetd.exe※1

ajsmonsvr.exe※1

JP1/AJS3 - Software Development Kitからの要求を処理するプロセス

ajsgwmasterd.exe

ajsgwd.exe

ジョブネットコネクタで異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序を制御する場合に，ジョブネットコネクタと接続先のジョブネット間の通信を行うプロセス

jpomanager.exe

jpomgrsub.exe

イベント・アクション制御サブマネージャープロセス

ajsmasterd.exe

ajsschd.exe

スケジュール制御プロセス

ajsschbd.exe※4

世代管理サブプロセス

ajsflowd.exe

フロー制御プロセス

ajssubd.exe

ジョブサブミットプロセス

ajssubwd.exe

ジョブ完了待ちプロセス

jpqnfyfd.exe

ジョブ実行制御 状態通知プロセス

ajsremnetcl.exe

リモートジョブネット登録・登録解除要求プロセス

ajsreqd.exe

キューレスジョブリクエストプロセス

このプロセスは，ajsflowd.exeから最大8個起動される。

ajsflbd.exe※8

フロー制御サブプロセス

jpqmon.exe

jpqagt.exe

ジョブ実行制御 エージェントプロセス

このプロセスによってジョブが起動される。

jpoagent.exe

jpoagtsub.exe

イベント・アクション制御サブエージェントプロセス

主に各監視用プロセスからの情報をマネージャーに通知する役割を持つ。

jpocwtflMain.exe

ファイル監視用プロセス

jpocwttmMain.exe

実行間隔制御用プロセス

jpoeventwatch.exe

イベント（JP1イベントやログトラップなど）の監視用プロセス

jpoevsearch.exe

イベント検索プロセス。

実行前のイベント検索が指定されているイベント受信監視ジョブの実行時に起動し，イベントの検索を実行するプロセス。

jpocwtmlmain.exe※5

メールシステム連携 メール監視用通信プロセス

jpomlapisend.exe※6

メールシステム連携 メール送信プロセス

（メールシステム連携機能をサービス上で使用する場合）

jpomlapisend2.exe※6

メールシステム連携 メール送信プロセス

（メールシステム連携機能をデスクトップ上で使用する場合）

jpomlapirec.exe※7

メールシステム連携 メール受信監視プロセス

（メールシステム連携機能をサービス上で使用する場合）

jpomlapirec2.exe※7

メールシステム連携 メール受信監視プロセス

（メールシステム連携機能をデスクトップ上で使用する場合）

注

コマンド実行時は，コマンド名と同じ名称のプロセスが起動します。

注※1

このプロセスは，JP1/AJS3 - Software Development Kitを使用するためのセットアップで起動プロセス定義ファイルを変更している場合にだけ，起動されます。JP1/AJS3 - Software Development Kitについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 - Software Development Kit 設計・構築ガイド」を参照してください。

注※2

jajs_spmd_statusコマンドでは，qlcltdと表示されます。

jp1ajs_spmd.confファイルおよびjp1ajs_service_0700.confファイルの編集時だけ生成されます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

注※3

このプロセスは，JP1/AJS3 - Viewウィンドウのツリーエリアで，スケジューラーサービスを選択した際に，選択したスケジューラーサービスに対して一つ起動されます。

最大プロセス起動数は，「スケジューラーサービス数＊JP1/AJS3 - Viewの接続数」です。

注※4

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　6.1.6 登録解除や保存世代数管理による世代削除処理方式の変更」の環境設定をした場合だけ，起動されます。

注※5

メールシステム連携機能を使用するように設定していない場合は，起動されません。メールシステム連携機能の設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.3.4 メールシステム連携のための環境設定をする」を参照してください。

また，1台のマシンで複数起動できません。

注※6

Outlookの送信トレイに新規メールを投入するプロセスです。メール送信ジョブの実行ごとに起動されます。

注※7

受信メールが，メール受信監視ジョブに定義した条件に合致するかどうかを，Outlookの受信トレイを参照して判定するプロセスです。メール受信監視ジョブを実行すると，指定した監視間隔ごとに起動されます。

注※8

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　6.1.7 待ち合わせ条件を使用するための設定」の環境設定をした場合だけ，起動されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

親プロセスおよび子プロセスの一覧を表B-3に，子プロセスおよび詳細プロセスの一覧を表B-4に示します。

なお，表中の親プロセス名および子プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

表B‒3　Windows版JP1/AJS3 - Managerの親プロセスおよび子プロセス一覧

親プロセス名

（プロセス数）

機能

子プロセス名

（プロセス数）

機能

jajs_spmd.exe(1)※1

JP1/AJS3サービス

jajs_hstd.exe(1)

ホストサービス管理

jajs_agtd.exe(1)

エージェントサービス管理

ajsqlagtd.exe(1)※2

JP1/AJS3 Queueless Agentサービス（キューレスエージェントプロセス）

JP1/AJS3 - Manager（スケジューラーサービス）からのキューレスジョブの実行要求を受け付ける。

ローカルホスト（自ホスト）でキューレスジョブを実行する場合に必要となる。

− (実行するジョブ数)※3

キューレスジョブ管理スレッド。

キューレスジョブを実行する。実行するジョブごとに生成される。

キューレスジョブの実行が終了すると消滅する。

ajsqlftpd.exe(1)※4

JP1/AJS3 Queueless File Transferサービス（キューレスファイル転送プロセス）

キューレスジョブ管理プロセスからのファイル転送要求を受け付ける。

− (ファイル転送要求数)※3

キューレスファイル転送スレッド。

転送ファイル，標準出力ファイル，および標準エラー出力ファイルのデータ転送を行う。ファイル転送要求ごとに生成される。

ファイル転送が終了すると消滅する。

jpomlsrv.exe

JP1/AJS3 Mailサービス

メールシステム連携機能をサービス上で使用する場合のメール監視プロセス

jpomlapisend.exe

メールシステム連携 メール送信プロセス

Outlookの送信トレイに新規メールを投入するプロセス。

メール送信ジョブの実行ごとに起動される。

jpomlapirec.exe

メールシステム連携 メール受信監視プロセス

受信メールが，メール受信監視ジョブに定義した条件に合致するかどうかを，Outlookの受信トレイを参照して判定するプロセス。

メール受信監視ジョブを実行すると，指定した監視間隔ごとに起動される。

jpomldsk.exe

JP1/AJS3メール監視プロセス

メールシステム連携機能をデスクトップ上で使用する場合のメール監視プロセス

jpomlapisend2.exe

メールシステム連携 メール送信プロセス

Outlookの送信トレイに新規メールを投入するプロセス。

メール送信ジョブの実行ごとに起動される。

jpomlapirec2.exe

メールシステム連携 メール受信監視プロセス

受信メールが，メール受信監視ジョブに定義した条件に合致するかどうかを，Outlookの受信トレイを参照して判定するプロセス。

メール受信監視ジョブを実行すると，指定した監視間隔ごとに起動される。

ajschkmansvc.exe(1)

JP1/AJS3 Check Managerサービス

ajschkmand.exe(1)

定義内容の事前チェックの制御（マネージャープロセス）

ajschkagtsvc.exe(1)

JP1/AJS3 Check Agentサービス

ajschkagtd.exe(1)

定義内容の事前チェックの制御（エージェントプロセス）

注※1

管理用プロセスとしてjajs_service.exeが存在します。

注※2

管理用プロセスとしてajsqlasvc.exeが存在します。

注※3

子プロセスを生成する代わりに，スレッドを生成します。括弧内の数値はスレッド数です。

注※4

管理用プロセスとしてajsqlfsvc.exeが存在します。

表B‒4　Windows版JP1/AJS3 - Managerの子プロセスおよび詳細プロセス一覧

子プロセス名

詳細プロセス名

（プロセス数）

機能

jajs_hstd.exe

ajshlogd.exe

ホストサービス専用ログ管理

ajsinetd.exe

JP1/AJS3 - Viewなど，ほかのサーバからのアクセスを制御する，ネットワーク制御プロセス。

ajscdinetd.exe※1

JP1/AJS3 - Software Development Kitからのアクセスを制御する，ネットワーク制御プロセス

ajsnetwd.exe

通信制御管理

ajsovstatd.exe

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMと連携している場合に，JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMからJP1/AJS3を監視する。

このプロセスは，詳細プロセスを持たない。

ajsgwmasterd.exe

ジョブネットコネクタで異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序を制御する場合に，ジョブネットコネクタと接続先のジョブネット間の通信を行うスケジューラーサービス間通信制御プロセスを管理する。

jpqman.exe

ジョブ実行制御 マネージャープロセス

サブミットの受け付けなど，ジョブ実行制御独自の処理のメインプロセス。

jpomanager.exe

イベント・アクション制御マネージャープロセス

イベントジョブを管理する。

ajsmasterd.exe

スケジューラー

スケジューラーサービスのプロセス全体を監視する。

ajsqlcltd.exe(1)※2

系切り替え時に，キューレスクラスタプロセスから自動で論理ホストをアタッチ・デタッチする。

このプロセスは，詳細プロセスを持たない。

jajs_agtd.exe

jpqmon.exe

ジョブ実行制御

ジョブ実行制御のプロセス全体を監視する。

jpoagent.exe

イベント・アクション制御エージェントプロセス

このプロセスでjpomanager.exe以外の各監視用のプロセスを監視・制御する。JP1/AJS3 - Managerでも，jpoagent.exeが制御する。

ajsinetd.exe

ajsmonsvr.exe※3

JP1/AJS3 - Viewに接続されたときに起動するプロセス

ajsrcmdsvr.exe

リモートジョブネット実行時，およびコマンドのリモート実行時に起動するプロセス

ajscdinetd.exe※1

ajsmonsvr.exe※1

JP1/AJS3 - Software Development Kitからの要求を処理するプロセス

ajsgwmasterd.exe

ajsgwd.exe

ジョブネットコネクタで異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序を制御する場合に，ジョブネットコネクタと接続先のジョブネット間の通信を行うプロセス。

jpomanager.exe

jpomgrsub.exe

イベント・アクション制御サブマネージャープロセス

ajsmasterd.exe

ajslogd.exe

スケジューラーログ出力プロセス

ajsschd.exe

スケジュール制御プロセス

ajsschbd.exe※4

世代管理サブプロセス

ajsflowd.exe

フロー制御プロセス

ajssubd.exe

ジョブサブミットプロセス

ajssubwd.exe

ジョブ完了待ちプロセス

jpqnfyfd.exe

ジョブ実行制御 状態通知プロセス

ajsremnetcl.exe

リモートジョブネット登録・登録解除要求プロセス

ajsreqd.exe

キューレスジョブリクエストプロセス

このプロセスは，ajsflowd.exeから最大8個起動される。

jpqmon.exe

jpqagt.exe

ジョブ実行制御 エージェントプロセス

このプロセスによってジョブが起動される。

jpoagent.exe

jpoagtsub.exe

イベント・アクション制御サブエージェントプロセス

主に各監視用プロセスからの情報をマネージャーに通知する役割を持つ。

jpocwtflMain.exe

ファイル監視用プロセス

jpocwttmMain.exe

実行間隔制御用プロセス

jpoeventwatch.exe

イベント（JP1イベントやログトラップなど）の監視用プロセス

jpoevsearch.exe

イベント検索プロセス。

実行前のイベント検索が指定されているイベント受信監視ジョブの実行時に起動し，イベントの検索を実行するプロセス。

jpocwtmlmain.exe※5

メールシステム連携 メール監視用通信プロセス

jpomlapisend.exe※6

メールシステム連携 メール送信プロセス

（メールシステム連携機能をサービス上で使用する場合）

jpomlapisend2.exe※6

メールシステム連携 メール送信プロセス

（メールシステム連携機能をデスクトップ上で使用する場合）

jpomlapirec.exe※7

メールシステム連携 メール受信監視プロセス

（メールシステム連携機能をサービス上で使用する場合）

jpomlapirec2.exe※7

メールシステム連携 メール受信監視プロセス

（メールシステム連携機能をデスクトップ上で使用する場合）

注

コマンド実行時は，コマンド名と同じ名称のプロセスが起動します。

注※1

このプロセスは，JP1/AJS3 - Software Development Kitを使用するためのセットアップで起動プロセス定義ファイルを変更している場合にだけ，起動されます。JP1/AJS3 - Software Development Kitについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 - Software Development Kit 設計・構築ガイド」を参照してください。

注※2

jajs_spmd_statusコマンドでは，qlcltdと表示されます。

jp1ajs_spmd.confファイルおよびjp1ajs_service_0700.confファイル編集時だけ生成されます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

注※3

このプロセスは，JP1/AJS3 - Viewウィンドウのツリーエリアで，スケジューラーサービスを選択した際に，選択したスケジューラーサービスに対して一つ起動されます。

最大プロセス起動数は，「スケジューラーサービス数＊JP1/AJS3 - Viewの接続数」です。

注※4

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　6.1.6 登録解除や保存世代数管理による世代削除処理方式の変更」の環境設定をした場合だけ，起動されます。

注※5

メールシステム連携機能を使用するように設定していない場合は，起動されません。メールシステム連携機能の設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.3.4 メールシステム連携のための環境設定をする」を参照してください。

また，1台のマシンで複数起動できません。

注※6

Outlookの送信トレイに新規メールを投入するプロセスです。メール送信ジョブの実行ごとに起動されます。

注※7

受信メールが，メール受信監視ジョブに定義した条件に合致するかどうかを，Outlookの受信トレイを参照して判定するプロセスです。メール受信監視ジョブを実行すると，指定した監視間隔ごとに起動されます。

(2)　Windows版JP1/AJS3 - Agentのプロセス一覧

Windows版JP1/AJS3 - Agentは，次に示す3種類のプロセスで構成されます。

親プロセス

親プロセスは，幾つかの子プロセスで構成されます。

子プロセス

子プロセスは，幾つかの詳細プロセスで構成されます。

詳細プロセス

jajs_spmdの子プロセスの状態は，jajs_spmd_statusコマンドで確認できます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　jajs_spmd_status」の説明を参照してください。

親プロセス，子プロセス，および詳細プロセスの状態は，［タスクマネージャ］ウィンドウの［プロセス］タブで確認できます。

親プロセスおよび子プロセスの一覧を表B-5に，子プロセスおよび詳細プロセスの一覧を表B-6に示します。

なお，表中の親プロセス名および子プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

表B‒5　Windows版JP1/AJS3 - Agentの親プロセスおよび子プロセス一覧

親プロセス名

（プロセス数）

機能

子プロセス名

（プロセス数）

機能

jajs_spmd.exe

(1)※1

JP1/AJS3サービス

jpoagent.exe

(1)※2

イベント・アクション制御エージェントプロセス

jpqmon.exe

(1)※3

ジョブ実行制御

ジョブ実行制御のプロセス全体を監視する。

ajsqlcltd.exe

(1)※4

系切り替え時に，キューレスクラスタプロセスから自動で論理ホストをアタッチ・デタッチする。

このプロセスは，詳細プロセスを持たない。

ajsqlagtd.exe(1)※5

JP1/AJS3 Queueless Agentサービス（キューレスエージェントプロセス）

JP1/AJS3 - Manager（スケジューラーサービス）からのキューレスジョブの実行要求を受け付ける。

− (実行するジョブ数)※6

キューレスジョブ管理スレッド。

キューレスジョブを実行する。実行するジョブごとに生成される。

キューレスジョブの実行が終了すると消滅する。

jpomlsrv.exe

JP1/AJS3 Mailサービス

メールシステム連携機能をサービス上で使用する場合のメール監視プロセス

jpomlapisend.exe

メールシステム連携 メール送信プロセス

Outlookの送信トレイに新規メールを投入するプロセス。

メール送信ジョブの実行ごとに起動される。

jpomlapirec.exe

メールシステム連携 メール受信監視プロセス

受信メールが，メール受信監視ジョブに定義した条件に合致するかどうかを，Outlookの受信トレイを参照して判定するプロセス。

メール受信監視ジョブを実行すると，指定した監視間隔ごとに起動される。

jpomldsk.exe

JP1/AJS3メール監視プロセス

メールシステム連携機能をデスクトップ上で使用する場合のメール監視プロセス

jpomlapisend2.exe

メールシステム連携 メール送信プロセス

Outlookの送信トレイに新規メールを投入するプロセス。

メール送信ジョブの実行ごとに起動される。

jpomlapirec2.exe

メールシステム連携 メール受信監視プロセス

受信メールが，メール受信監視ジョブに定義した条件に合致するかどうかを，Outlookの受信トレイを参照して判定するプロセス。

メール受信監視ジョブを実行すると，指定した監視間隔ごとに起動される。

ajschkagtsvc.exe(1)

JP1/AJS3 Check Agentサービス

ajschkagtd.exe(1)

定義内容の事前チェックの制御（エージェントプロセス）

注※1

管理用プロセスとしてjajs_service.exeが存在します。

注※2

jajs_spmd_statusコマンドでは，evactionaと表示されます。

注※3

jajs_spmd_statusコマンドでは，queueと表示されます。

注※4

jp1ajs_spmd.confファイルおよびjp1ajs_service_0700.confファイルの編集時だけ生成されます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

注※5

管理用プロセスとしてajsqlasvc.exeが存在します。

注※6

子プロセスを生成する代わりに，スレッドを生成します。括弧内の数値はスレッド数です。

表B‒6　Windows版JP1/AJS3 - Agentの子プロセスおよび詳細プロセス一覧

子プロセス名

詳細プロセス名

機能

jpoagent.exe

jpoagtsub.exe

イベント・アクション制御サブエージェントプロセス

主に各監視用プロセスからの情報をマネージャーに通知する役割を持つ。

jpocwtflMain.exe

ファイル監視用プロセス

jpocwttmMain.exe

実行間隔制御用プロセス

jpocwtmlmain.exe※1

メールシステム連携 メール監視用通信プロセス

jpoeventwatch.exe

イベント（JP1イベントやログトラップなど）の監視用プロセス

jpomlapisend.exe※2

メールシステム連携 メール送信プロセス

（メールシステム連携機能をサービス上で使用する場合）

jpomlapisend2.exe※2

メールシステム連携 メール送信プロセス

（メールシステム連携機能をデスクトップ上で使用する場合）

jpomlapirec.exe※3

メールシステム連携 メール受信監視プロセス

（メールシステム連携機能をサービス上で使用する場合）

jpomlapirec2.exe※3

メールシステム連携 メール受信監視プロセス

（メールシステム連携機能をデスクトップ上で使用する場合）

jpoevsearch.exe

イベント検索プロセス。

実行前のイベント検索が指定されているイベント受信監視ジョブの実行時に起動し，イベントの検索を実行するプロセス。

jpqmon.exe

jpqagt.exe

ジョブ実行制御 エージェントプロセス

このプロセスによってジョブが起動される。

注

コマンド実行時は，コマンド名と同じ名称のプロセスが起動します。

注※1

メールシステム連携機能を使用するように設定していない場合は，起動されません。メールシステム連携機能の設定については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2.3.4 メールシステム連携のための環境設定をする」を参照してください。

また，1台のマシン上で複数起動できません。

注※2

Outlookの送信トレイに新規メールを投入するプロセスです。メール送信ジョブの実行ごとに起動されます。

注※3

受信メールが，メール受信監視ジョブに定義した条件に合致するかどうかを，Outlookの受信トレイを参照して判定するプロセスです。メール受信監視ジョブを実行すると，指定した監視間隔ごとに起動されます。

(3)　Windows版JP1/AJS3 - Viewのプロセス一覧

Windows版JP1/AJS3 - Viewのプロセスは，［タスクマネージャ］ウィンドウの［プロセス］タブで確認できます。

Windows版JP1/AJS3 - Viewのプロセスの一覧を次の表に示します。

表B‒7　Windows版JP1/AJS3 - Viewのプロセス一覧

プロセス名

機能

ajs.exe

JP1/AJS3 - Viewのメインプロセス

java.exe

JP1/AJS3 - ViewのJavaGUIプロセス

ajs2java.exe

java.exe監視プロセス

(4)　Windows版JP1/AJS3 Console Managerのプロセス一覧

Windows版JP1/AJS3 Console Managerのプロセスは，［タスクマネージャ］ウィンドウの［プロセス］タブで確認できます。

JP1/AJS3 Console Managerは次に示す3種類のプロセスで構成されます。

親プロセス

親プロセスは，幾つかの子プロセスで構成されます。

子プロセス

子プロセスは，幾つかの詳細プロセスで構成されます。

詳細プロセス

Windows版JP1/AJS3 Console Managerの親プロセスおよび子プロセスの一覧を表B-8に，子プロセスおよび詳細プロセスの一覧を表B-9に示します。

なお，表中の親プロセス名および子プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

表B‒8　Windows版JP1/AJS3 Console Managerの親プロセスおよび子プロセス一覧

親プロセス

（プロセス数）

機能

子プロセス

（プロセス数）

機能

ajscmscm.exe

(1)※

JP1/AJS3 Console Manager サービス

ajscminetd.exe

(1)※

JP1/AJS3 Console Managerサービスの実体

注※

起動タイミングは，JP1/AJS3 Console Managerサービス起動時，終了タイミングは，JP1/AJS3 Console Managerサービス停止時となります。

表B‒9　Windows版JP1/AJS3 Console Managerの子プロセスおよび詳細プロセス一覧

子プロセス

詳細プロセス

機能

ajscminetd.exe

ajscmmonsvr.exe※

JP1/AJS3 Console Viewとやり取りするプロセス

ajscmmonsvr.exe

ajscmstatd.exe※

JP1/AJS3 Console Agentとやり取りするプロセス

注

コマンド実行時はコマンド名と同じ名称のプロセスが起動します。

注※

起動タイミングは，JP1/AJS3 Console Viewログイン時，終了タイミングは，JP1/AJS3 Console Viewログアウト時となります。

(5)　Windows版JP1/AJS3 Console Agentのプロセス一覧

Windows版JP1/AJS3 Console Agentのプロセスは，［タスクマネージャ］ウィンドウの［プロセス］タブで確認できます。

JP1/AJS3 Console Agentは次に示す3種類のプロセスで構成されます。

親プロセス

親プロセスは，幾つかの子プロセスで構成されます。

子プロセス

子プロセスは，幾つかの詳細プロセスで構成されます。

詳細プロセス

Windows版JP1/AJS3 Console Agentの親プロセスおよび子プロセスの一覧を表B-10に，子プロセスおよび詳細プロセスの一覧を表B-11に示します。

なお，表中の親プロセス名および子プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

表B‒10　Windows版JP1/AJS3 Console Agentの親プロセスおよび子プロセス一覧

親プロセス

（プロセス数）

機能

子プロセス

（プロセス数）

機能

ajscasvc.exe

(1)※

JP1/AJS3 Console Agentサービス

ajscainetd.exe

(1)※

JP1/AJS3 Console Agentサービスの実体

注※

起動タイミングは，JP1/AJS3 Console Agentサービス起動時，終了タイミングは，JP1/AJS3 Console Agentサービス停止時となります。

表B‒11　Windows版JP1/AJS3 Console Agentの子プロセスおよび詳細プロセス一覧

子プロセス

詳細プロセス

機能

ajscainetd.exe

ajscagtd.exe※1

JP1/AJS3 Console Managerとやり取りするプロセス

ajscagtd.exe

ajscastatd.exe※2

JP1/AJS3の業務の状態を取得するプロセス

ajscaexecd.exe※3

JP1/AJS3のオブジェクトを操作するプロセス

注

コマンド実行時はコマンド名と同じ名称のプロセスが起動します。

注※1

起動タイミングは，JP1/AJS3 Console Viewログイン時，終了タイミングは，JP1/AJS3 Console Viewログアウト時となります。

注※2

起動タイミングは，監視間隔到達時または最新情報更新実行時，終了タイミングは，情報取得完了時となります。

注※3

起動タイミングは，JP1/AJS3のオブジェクト操作時，終了タイミングは，JP1/AJS3のオブジェクト操作完了時となります。

(6)　Windows版JP1/AJS3 Console Viewのプロセス一覧

Windows版JP1/AJS3 Console Viewのプロセスは，［タスクマネージャ］ウィンドウの［プロセス］タブで確認できます。

Windows版JP1/AJS3 Console Viewのプロセスを次に示します。

表B‒12　Windows版JP1/AJS3 Console Viewのプロセス一覧

プロセス名

機能

ajscon.exe

JP1/AJS3 Console Viewのメインプロセス

java.exe

JP1/AJS3 Console ViewのJavaGUIプロセス

ajs2java.exe

java.exe監視プロセス

付録B.3　プロセス一覧（UNIXの場合）

UNIX版のJP1/AJS3のプログラムおよびコンポーネントのプロセス一覧を記載します。

(1)　UNIX版JP1/AJS3 - Managerのプロセス一覧

UNIX版JP1/AJS3 - Managerは，次に示す3種類のプロセスで構成されます。

親プロセス

親プロセスは，幾つかの子プロセスで構成されます。

子プロセス

子プロセスは，幾つかの詳細プロセスで構成されます。

詳細プロセス

jajs_spmdの子プロセスの状態は，jajs_spmd_statusコマンドで確認できます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　jajs_spmd_status」の説明を参照してください。

親プロセス，子プロセス，および詳細プロセスの状態は，psコマンドで確認できます。

(a)　標準構成の場合

親プロセスおよび子プロセスの一覧を表B-13に，子プロセスおよび詳細プロセスの一覧を表B-14に示します。

なお，表中の親プロセス名および子プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

表B‒13　UNIX版JP1/AJS3 - Managerの親プロセスおよび子プロセス一覧

親プロセス名

（プロセス数）

機能

子プロセス名

（プロセス数）

機能

jajs_spmd(1)※1

JP1/AJS3サービス

jajs_dbmd_組み込みDBセットアップ識別子(1)※2

DB管理

組み込みDBを管理するプロセス。

jajs_hstd(1)

ホストサービス管理

jajs_schd_スケジューラーサービス名(1)※3

スケジューラーサービス管理

jajs_agtd(1)

エージェントサービス管理

ajsqlagtd(1)

JP1/AJS3 Queueless Agentサービス（キューレスエージェントプロセス）

JP1/AJS3 - Manager（スケジューラーサービス）からのキューレスジョブの実行要求を受け付ける。

ajsqlagtd(実行するジョブ数)

キューレスジョブ管理プロセス。

キューレスジョブを実行する。

JP1/AJS3 Queueless Agentサービス（キューレスエージェントプロセス）から，同名のプロセス名が実行するジョブごとに生成される。

キューレスジョブの実行が終了すると消滅する。

このプロセスは，詳細プロセスを持たない。

ローカルホスト（自ホスト）でキューレスジョブを実行する場合に，必要となる。

ajsqlftpd(1)

JP1/AJS3 Queueless File Transferサービス（キューレスファイル転送プロセス）

キューレスジョブ管理プロセスからのファイル転送要求を受け付ける。

ajsqlftpd(ファイル転送要求数)

キューレスファイル転送ワーカプロセス。

転送ファイル，標準出力ファイル，および標準エラー出力ファイルのデータ転送を行う。

JP1/AJS3 Queueless File Transferサービス（キューレスファイル転送プロセス）から，同名のプロセス名がファイル転送要求ごとに生成される。

ファイル転送が終了すると消滅する。

このプロセスは，詳細プロセスを持たない。

ajschkmand(1)

JP1/AJS3 Check Managerサービス

定義内容の事前チェックの制御（マネージャープロセス）

−

−

ajschkagtd(1)

JP1/AJS3 Check Agentサービス

ajschkagtd(5)

定義内容の事前チェックの制御（エージェントプロセス）

（凡例）

−：該当なし

注※1

コマンドラインで論理ホスト名を指定した場合には，物理ホストに対応したプロセスと論理ホストに対応したプロセスとを区別できます。

論理ホスト対応のプロセス名は，「プロセス名 -h 論理ホスト名」です。

例えば，論理ホスト名が「hostA」の場合，hostA対応のjajs_spmdプロセスは，「jajs_spmd -h hostA」です。

注※2

プロセス名は「jajs_dbmd_組み込みDBセットアップ識別子」です。

例えば，組み込みDBセットアップ識別子が「_JF0」の場合，プロセス名は「jajs_dbmd_JF0」です。複数の組み込みDBを使用している場合は，組み込みDB数分のプロセスが起動されます。

注※3

プロセス名は「jajs_schd_スケジューラーサービス名」です。

例えば，スケジューラーサービス名が「AJSROOT1」の場合，プロセス名は「jajs_schd_AJSROOT1」です。スケジューラーサービスを多重起動している場合は，スケジューラーサービス数分のプロセスが起動されます。

表B‒14　UNIX版JP1/AJS3 - Managerの子プロセスおよび詳細プロセス一覧

子プロセス名

詳細プロセス名

機能

jajs_dbmd_組み込みDBセットアップ識別子

ajsdbmgrd

DB稼働制御

組み込みDBを起動，停止，および監視する。

jajs_hstd

ajshlogd

ホストサービス専用ログ管理

ajsinetd

ほかのサーバからのアクセスを制御する，ネットワーク制御プロセス。

ajscdinetd※1

JP1/AJS3 - Software Development Kitからのアクセスを制御する，ネットワーク制御プロセス

ajsnetwd

通信制御管理

ajsagtmd

エージェント管理

ajsovstatd

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMと連携している場合に，JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMからJP1/AJS3を監視する。

このプロセスは，詳細プロセスを持たない。

ajsgwmasterd

ジョブネットコネクタで異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序を制御する場合に，ジョブネットコネクタと接続先のジョブネット間の通信を行うスケジューラーサービス間通信制御プロセスを管理する。

jpqman※2

ジョブ実行制御 マネージャープロセス

サブミットの受け付けなど，ジョブ実行制御独自の処理のメインプロセス。

jpomanager

イベント・アクション制御マネージャープロセス

イベントジョブを管理する。

jajs_schd

ajslogd

スケジューラーログ出力プロセス

jpqman※2

ジョブ実行制御 マネージャープロセス

サブミットの受け付けなど，ジョブ実行制御独自の処理のメインプロセス。

jpomanager

イベント・アクション制御マネージャープロセス

イベントジョブを管理する。

ajsmasterd

スケジューラー

スケジューラーサービスのプロセス全体を監視する。

jajs_agtd

jpqmon

ジョブ実行制御

ジョブ実行制御のプロセス全体を監視する。

jpoagent

イベント・アクション制御エージェントプロセス

このプロセスでjpomanager以外の各監視用のプロセスを監視・制御する。JP1/AJS3 - Managerでも，jpoagentが制御する。

ajsinetd

ajsmonsvr※3

JP1/AJS3 - Viewに接続されたときに起動するプロセス

このプロセスは，詳細プロセスを持たない。

ajsrcmdsvr

リモートジョブネット実行時，コマンドのリモート実行時，およびJP1/AJS3 - ViewからのJP1/AJS3コマンド実行時に起動するプロセス

ajscdinetd※1

ajsmonsvr※1

JP1/AJS3 - Software Development Kitからの要求を処理するプロセス

ajsgwmasterd※2

ajsgwd※4

スケジューラーサービス間通信制御プロセス

ジョブネットコネクタで異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序を制御する場合に，ジョブネットコネクタと接続先のジョブネット間の通信を行うプロセス。

jpomanager※2

jpomgrsub※2

イベント・アクション制御サブマネージャープロセス

ajsmasterd

ajsschd※4

スケジュール制御プロセス

ajsschbd※4，※5

世代管理サブプロセス

ajsflowd※4

フロー制御プロセス

ajssubd※4

ジョブサブミットプロセス

ajssubwd※4

ジョブ完了待ちプロセス

jpqnfyfd※2

ジョブ実行制御 状態通知プロセス

ajsremnetcl※4

リモートジョブネット登録・登録解除要求プロセス

ajsreqd※4

キューレスジョブリクエストプロセス

このプロセスは，ajsflowdから最大8個起動される。

ajsflbd※4，※6

フロー制御サブプロセス

jpqmon※2

jpqagt※2

ジョブ実行制御 エージェントプロセス

このプロセスによってジョブが起動される。

jpqagtdmn※2

ジョブ実行制御 ジョブ監視プロセス起動プロセス

ジョブ監視プロセスを起動するためのプロセス。常時5個起動する。クラスタシステムでは，論理ホストごとに5個ずつ起動する。

jpqagtchild※2

ジョブ実行制御 ジョブ監視プロセス

ジョブプロセスの実行を監視するためのプロセス。初期状態では5個起動する。さらに，実行ジョブごとに1個ずつ起動する。クラスタシステムでは，論理ホストごとに5個ずつ起動する。

jpoagent※2

jpoagtsub※2

イベント・アクション制御サブエージェントプロセス

主に各監視用プロセスからの情報をマネージャーに通知する役割を持つ。

jpocwtflMain※2

ファイル監視用プロセス

jpocwttmMain※2

実行間隔制御用プロセス

jpoeventwatch※2

イベント（JP1イベントやログトラップなど）の監視用プロセス

jpoevsearch※2

イベント検索プロセス。

実行前のイベント検索が指定されているイベント受信監視ジョブの実行時に起動し，イベントの検索を実行するプロセス。

jpocwtmlmain※2

メール監視用通信プロセス

注

コマンド実行時は，コマンド名と同じ名称のプロセスが起動します。

注※1

このプロセスは，JP1/AJS3 - Software Development Kitを使用するためのセットアップで起動プロセス定義ファイルを変更している場合にだけ，起動されます。JP1/AJS3 - Software Development Kitについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 - Software Development Kit 設計・構築ガイド」を参照してください。

注※2

論理ホスト対応のプロセス名は，「プロセス名 論理ホスト名」です。

例えば，論理ホスト名が「hostA」の場合，hostA対応のajsmasterdプロセスは，「ajsmasterd hostA」です。

注※3

このプロセスは，JP1/AJS3 - Viewウィンドウのツリーエリアで，スケジューラーサービスを選択した際に，選択したスケジューラーサービスに対して一つ起動されます。

最大プロセス起動数は，「スケジューラーサービス数＊JP1/AJS3 - Viewの接続数」です。

注※4

物理ホストに対応したプロセスと，論理ホストに対応したプロセスとを区別できます。論理ホスト対応のプロセス名は，「プロセス名_論理ホスト名」です。

例えば，論理ホスト名が「hostA」の場合，hostA対応のajsschdプロセスは，「ajsschd_hostA」です。

注※5

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　15.1.6 登録解除や保存世代数管理による世代削除処理方式の変更」の環境設定をした場合だけ，起動されます。

注※6

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　15.1.7 待ち合わせ条件を使用するための設定」の環境設定をした場合だけ，起動されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

親プロセスおよび子プロセスの一覧を表B-15に，子プロセスおよび詳細プロセスの一覧を表B-16に示します。

なお，表中の親プロセス名および子プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

表B‒15　UNIX版JP1/AJS3 - Managerの親プロセスおよび子プロセス一覧

親プロセス名

（プロセス数）

機能

子プロセス名

（プロセス数）

機能

jajs_spmd(1)※

JP1/AJS3サービス

jajs_hstd(1)

ホストサービス管理

jajs_agtd(1)

エージェントサービス管理

ajsqlagtd(1)

JP1/AJS3 Queueless Agentサービス（キューレスエージェントプロセス）

JP1/AJS3 - Manager（スケジューラーサービス）からのキューレスジョブの実行要求を受け付ける。

ajsqlagtd（実行するジョブ数）

キューレスジョブ管理プロセス。

キューレスジョブを実行する。

JP1/AJS3 Queueless Agentサービス（キューレスエージェントプロセス）から，同名のプロセス名が実行するジョブごとに生成される。

キューレスジョブの実行が終了すると消滅する。

このプロセスは，詳細プロセスを持たない。

ローカルホスト（自ホスト）でキューレスジョブを実行する場合に，必要となる。

ajsqlftpd(1)

JP1/AJS3 Queueless File Transferサービス（キューレスファイル転送プロセス）

キューレスジョブ管理プロセスからのファイル転送要求を受け付ける。

ajsqlftpd（ファイル転送要求数）

キューレスファイル転送ワーカプロセス。

転送ファイル，標準出力ファイル，および標準エラー出力ファイルのデータ転送を行う。

JP1/AJS3 Queueless File Transferサービス（キューレスファイル転送プロセス）から，同名のプロセス名がファイル転送要求ごとに生成される。

ファイル転送が終了すると消滅する。

このプロセスは，詳細プロセスを持たない。

ajschkmand(1)

JP1/AJS3 Check Managerサービス

定義内容の事前チェックの制御（マネージャープロセス）

−

−

ajschkagtd(1)

JP1/AJS3 Check Agentサービス

ajschkagtd(5)

定義内容の事前チェックの制御（エージェントプロセス）

（凡例）

−：該当なし

注※

コマンドラインで論理ホスト名を指定した場合には，物理ホストに対応したプロセスと論理ホストに対応したプロセスとを区別できます。

論理ホスト対応のプロセス名は，「プロセス名 -h 論理ホスト名」となります。

例えば，論理ホスト名が「hostA」の場合，hostA対応のjajs_spmdプロセスは，「jajs_spmd -h hostA」となります。

表B‒16　UNIX版JP1/AJS3 - Managerの子プロセスおよび詳細プロセス一覧

子プロセス名

詳細プロセス名

機能

jajs_hstd

ajshlogd

ホストサービス専用ログ管理

ajsinetd

ほかのサーバからのアクセスを制御する，ネットワーク制御プロセス。

ajscdinetd※1

JP1/AJS3 - Software Development Kitからのアクセスを制御する，ネットワーク制御プロセス

ajsnetwd

通信制御管理

ajsovstatd

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMと連携している場合に，JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMからJP1/AJS3を監視する。

このプロセスは，詳細プロセスを持たない。

ajsgwmasterd

ジョブネットコネクタで異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序を制御する場合に，ジョブネットコネクタと接続先のジョブネット間の通信を行うスケジューラーサービス間通信制御プロセスを管理する。

jpqman※2

ジョブ実行制御 マネージャープロセス

サブミットの受け付けなど，ジョブ実行制御独自の処理のメインプロセス。

jpomanager

イベント・アクション制御マネージャープロセス

イベントジョブを管理する。

ajsmasterd

スケジューラー

スケジューラーサービスのプロセス全体を監視する。

jajs_agtd

jpqmon

ジョブ実行制御

ジョブ実行制御のプロセス全体を監視する。

jpoagent

イベント・アクション制御エージェントプロセス

このプロセスでjpomanager以外の各監視用のプロセスを監視・制御する。JP1/AJS3 - Managerでも，jpoagentが制御する。

ajsinetd

ajsmonsvr※3

JP1/AJS3 - Viewに接続されたときに起動するプロセス

このプロセスは，詳細プロセスを持たない。

ajsrcmdsvr

リモートジョブネット実行時，およびコマンドのリモート実行時に起動するプロセス

ajscdinetd※1

ajsmonsvr※1

JP1/AJS3 - Software Development Kitからの要求を処理するプロセス

ajsgwmasterd※2

ajsgwd※4

スケジューラーサービス間通信制御プロセス

ジョブネットコネクタで異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序を制御する場合に，ジョブネットコネクタと接続先のジョブネット間の通信を行うプロセス。

jpomanager※2

jpomgrsub※2

イベント・アクション制御サブマネージャープロセス

ajsmasterd

ajslogd※4

スケジューラーログ出力プロセス

ajsschd※4

スケジュール制御プロセス

ajsschbd※4，※5

世代管理サブプロセス

ajsflowd※4

フロー制御プロセス

ajssubd※4

ジョブサブミットプロセス

ajssubwd※4

ジョブ完了待ちプロセス

jpqnfyfd※2

ジョブ実行制御 状態通知プロセス

ajsremnetcl※4

リモートジョブネット登録・登録解除要求プロセス

ajsreqd※4

キューレスジョブリクエストプロセス

このプロセスは，ajsflowdから最大8個起動される。

jpqmon※2

jpqagt※2

ジョブ実行制御 エージェントプロセス

このプロセスによってジョブが起動される。

jpqagtdmn※2

ジョブ実行制御 ジョブ監視プロセス起動プロセス

ジョブ監視プロセスを起動するためのプロセス。常時5個起動する。クラスタシステムでは，論理ホストごとに5個ずつ起動する。

jpqagtchild※2

ジョブ実行制御 ジョブ監視プロセス

ジョブプロセスの実行を監視するためのプロセス。初期状態では5個起動する。さらに，実行ジョブごとに1個ずつ起動する。クラスタシステムでは，論理ホストごとに5個ずつ起動する。

jpoagent※2

jpoagtsub※2

イベント・アクション制御サブエージェントプロセス

主に各監視用プロセスからの情報をマネージャーに通知する役割を持つ。

jpocwtflMain※2

ファイル監視用プロセス

jpocwttmMain※2

実行間隔制御用プロセス

jpoeventwatch※2

イベント（JP1イベントやログトラップなど）の監視用プロセス

jpoevsearch※2

イベント検索プロセス。

実行前のイベント検索が指定されているイベント受信監視ジョブの実行時に起動し，イベントの検索を実行するプロセス。

jpocwtmlmain※2

メール監視用通信プロセス

注

コマンド実行時は，コマンド名と同じ名称のプロセスが起動します。

注※1

このプロセスは，JP1/AJS3 - Software Development Kitを使用するためのセットアップで起動プロセス定義ファイルを変更している場合にだけ，起動されます。JP1/AJS3 - Software Development Kitについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 - Software Development Kit 設計・構築ガイド」を参照してください。

注※2

論理ホスト対応のプロセス名は，「プロセス名 論理ホスト名」です。

例えば，論理ホスト名が「hostA」の場合，hostA対応のajsmasterdプロセスは，「ajsmasterd hostA」です。

注※3

このプロセスは，JP1/AJS3 - Viewウィンドウのツリーエリアで，スケジューラーサービスを選択した際に，選択したスケジューラーサービスに対して一つ起動されます。

最大プロセス起動数は，「スケジューラーサービス数＊JP1/AJS3 - Viewの接続数」です。

注※4

物理ホストに対応したプロセスと，論理ホストに対応したプロセスとを区別できます。論理ホスト対応のプロセス名は，「プロセス名_論理ホスト名」です。

例えば，論理ホスト名が「hostA」の場合，hostA対応のajsschdプロセスは，「ajsschd_hostA」です。

注※5

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1　15.1.6 登録解除や保存世代数管理による世代削除処理方式の変更」の環境設定をした場合だけ，起動されます。

(2)　UNIX版JP1/AJS3 - Agentのプロセス一覧

UNIX版JP1/AJS3 - Agentは，次に示す3種類のプロセスで構成されます。

親プロセス

親プロセスは，幾つかの子プロセスで構成されます。

子プロセス

子プロセスは，幾つかの詳細プロセスで構成されます。

詳細プロセス

jajs_spmdの子プロセスの状態は，jajs_spmd_statusコマンドで確認できます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　jajs_spmd_status」の説明を参照してください。

親プロセス，子プロセス，および詳細プロセスの状態は，psコマンドで確認できます。

親プロセスおよび子プロセスの一覧を表B-17に，子プロセスおよび詳細プロセスの一覧を表B-18に示します。

なお，表中の親プロセス名および子プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

表B‒17　UNIX版JP1/AJS3 - Agentの親プロセスおよび子プロセス一覧

親プロセス名

（プロセス数）

機能

子プロセス名

（プロセス数）

機能

jajs_spmd(1)※

JP1/AJS3サービス

jpoagent(1)

イベント・アクション制御エージェントプロセス

jpqmon(1)

ジョブ実行制御

ジョブ実行制御のプロセス全体を監視する。

ajsqlagtd(1)

JP1/AJS3 Queueless Agentサービス（キューレスエージェントプロセス）

JP1/AJS3 - Manager（スケジューラーサービス）からのキューレスジョブの実行要求を受け付ける。

ajsqlagtd（実行するジョブ数）

キューレスジョブ管理プロセス。

キューレスジョブを実行する。

JP1/AJS3 Queueless Agentサービス（キューレスエージェントプロセス）から，同名のプロセス名が実行するジョブごとに生成される。

キューレスジョブの実行が終了すると消滅する。

このプロセスは，詳細プロセスを持たない。

ajschkagtd(1)

JP1/AJS3 Check Agentサービス

ajschkagtd(5)

定義内容の事前チェックの制御（エージェントプロセス）

注※

コマンドラインで論理ホスト名を指定した場合には，物理ホストに対応したプロセスと論理ホストに対応したプロセスとを区別できます。

論理ホスト対応のプロセス名は，「プロセス名 -h 論理ホスト名」となります。例えば，論理ホスト名が「hostA」の場合，hostA対応のjajs_spmdプロセスは，「jajs_spmd -h hostA」となります。

表B‒18　UNIX版JP1/AJS3 - Agentの子プロセスおよび詳細プロセス一覧

子プロセス名

詳細プロセス名

機能

jpoagent※

jpoagtsub※

イベント・アクション制御サブエージェントプロセス

主に各監視用プロセスからの情報をマネージャーに通知する役割を持つ。

jpocwtflMain※

ファイル監視用プロセス

jpocwttmMain※

実行間隔制御用プロセス

jpocwtmlmain※

メール監視用通信プロセス

jpoeventwatch※

イベント（JP1イベントやログトラップなど）の監視用プロセス

jpoevsearch※

イベント検索プロセス。

実行前のイベント検索が指定されているイベント受信監視ジョブの実行時に起動し，イベントの検索を実行するプロセス。

jpqmon※

jpqagt※

ジョブ実行制御 エージェントプロセス

このプロセスによってジョブが起動される。

jpqagtdmn※

ジョブ実行制御 ジョブ監視プロセス起動プロセス

ジョブ監視プロセスを起動するためのプロセス。常時5個起動する。クラスタシステムでは，論理ホストごとに5個ずつ起動する。

jpqagtchild※

ジョブ実行制御 ジョブ監視プロセス

ジョブプロセスの実行を監視するためのプロセス。初期状態では5個起動する。さらに，実行ジョブごとに1個ずつ起動する。クラスタシステムでは，論理ホストごとに5個ずつ起動する。

注

コマンド実行時は，コマンド名と同じ名称のプロセスが起動します。

注※

物理ホストに対応したプロセスと，論理ホストに対応したプロセスとを区別できます。

論理ホスト対応のプロセス名は，「プロセス名 論理ホスト名」となります。

例えば，論理ホスト名が「hostA」の場合，hostA対応のjpoagentプロセスは，「jpoagent hostA」となります。

(3)　UNIX版JP1/AJS3 Console Managerのプロセス一覧

UNIX版JP1/AJS3 Console Managerのプロセスは，psコマンドで確認できます。

JP1/AJS3 Console Managerは次に示す3種類のプロセスで構成されます。

親プロセス

親プロセスは，幾つかの子プロセスで構成されます。

子プロセス

子プロセスは，幾つかの詳細プロセスで構成されます。

詳細プロセス

UNIX版JP1/AJS3 Console Managerの親プロセスおよび子プロセスの一覧を表B-19に，子プロセスおよび詳細プロセスの一覧を表B-20に示します。

なお，表中の親プロセス名および子プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

表B‒19　UNIX版JP1/AJS3 Console Managerの親プロセスおよび子プロセス一覧

親プロセス

（プロセス数）

機能

子プロセス

（プロセス数）

機能

ajscminetd(1)※1

JP1/AJS3 Console Manager サービス

ajscmmonsvr（ログインしているJP1/AJS3 Console Viewの数）※2

JP1/AJS3 Console Viewとやり取りするプロセス

注※1

起動タイミングは，JP1/AJS3 Console Managerサービス起動時，終了タイミングは，JP1/AJS3 Console Managerサービス停止時となります。

注※2

起動タイミングは，JP1/AJS3 Console Viewログイン時，終了タイミングは，JP1/AJS3 Console Viewログアウト時となります。

表B‒20　UNIX版JP1/AJS3 Console Managerの子プロセスおよび詳細プロセス一覧

子プロセス

詳細プロセス

機能

ajscmmonsvr

ajscmstatd※

JP1/AJS3 Console Agentとやり取りするプロセス

注

コマンド実行時はコマンド名と同じ名称のプロセスが起動します。

注※

起動タイミングは，JP1/AJS3 Console Viewログイン時，終了タイミングは，JP1/AJS3 Console Viewログアウト時となります。

(4)　UNIX版JP1/AJS3 Console Agentのプロセス一覧

UNIX版JP1/AJS3 Console Agentのプロセスは，psコマンドで確認できます。

JP1/AJS3 Console Agentは次に示す3種類のプロセスで構成されます。

親プロセス

親プロセスは，幾つかの子プロセスで構成されます。

子プロセス

子プロセスは，幾つかの詳細プロセスで構成されます。

詳細プロセス

UNIX版JP1/AJS3 Console Agentの親プロセスおよび子プロセスの一覧を表B-21に，子プロセスおよび詳細プロセスの一覧を表B-22に示します。

なお，表中の親プロセス名および子プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

表B‒21　UNIX版JP1/AJS3 Console Agentの親プロセスおよび子プロセス一覧

親プロセス

（プロセス数）

機能

子プロセス

（プロセス数）

機能

ajscainetd(1)※1

JP1/AJS3 Console Agentサービス

ajscagtd（JP1/AJS3 Console Viewでこのホストを監視している数）※2

JP1/AJS3 Console Managerとやり取りするプロセス

注※1

起動タイミングは，JP1/AJS3 Console Agentサービス起動時，終了タイミングは，JP1/AJS3 Console Agentサービス停止時となります。

注※2

起動タイミングは，JP1/AJS3 Console Viewログイン時，終了タイミングは，JP1/AJS3 Console Viewログアウト時となります。

表B‒22　UNIX版JP1/AJS3 Console Agentの子プロセスおよび詳細プロセス一覧

子プロセス

詳細プロセス

機能

ajscagtd

ajscastatd※1

JP1/AJS3の業務の状態を取得するプロセス

ajscagtd

ajscaexecd※2

JP1/AJS3のオブジェクトを操作するプロセス

注

コマンド実行時はコマンド名と同じ名称のプロセスが起動します。

注※1

起動タイミングは，監視間隔到達時または最新情報更新実行時，終了タイミングは，情報取得完了時となります。

注※2

起動タイミングは，JP1/AJS3のオブジェクト操作時，終了タイミングは，JP1/AJS3のオブジェクト操作完了時となります。

付録B.4　組み込みDBのプロセス一覧

この節では，JP1/AJS3 - Managerのスケジューラーデータベースとして組み込みDBを使用した場合に，生成される組み込みDBのプロセスについて記載します。

(1)　プロセス構成図

JP1/AJS3 - Managerのスケジューラーデータベースとして組み込みDBを使用した場合に，生成される組み込みDBのプロセス構成（UNIX）を次の図に示します。組み込みDB全体のプロセスの親子関係がわかるため，プロセスを監視する場合に役立ちます。

図B‒8　組み込みDBのプロセス構成（UNIX）

(2)　プロセス一覧（Windowsの場合）

組み込みDBのプロセス一覧を記載します。

Windows版組み込みDBは，次に示す2種類のプロセスで構成されます。

親プロセス

親プロセスは，幾つかの子プロセスで構成されます。

子プロセス

親プロセスおよび子プロセスの状態は，［タスクマネージャ］ウィンドウの［プロセス］タブで確認できます。

親プロセスおよび子プロセスの一覧を次の表に示します。

なお，表中の親プロセス名および子プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

表B‒23　Windows版組み込みDBの親プロセスおよび子プロセス一覧

親プロセス

（プロセス数）

機能

子プロセス数

（プロセス数）

機能

pdservice.exe(1)

JP1/AJS3 Databaseサービスプロセス

pdprcd.exe(1)

Windowsのサービス制御

pdprcd.exe(1)

プロセスサーバプロセス

組み込みDB関連プロセスを管理する。

pdrsvre.exe(3)※1

あと処理プロセス

組み込みDBプロセス異常終了後のあと始末処理。

pdmlgd.exe(1)

メッセージログサーバプロセス

メッセージ出力を制御する。

pdrdmd.exe(1)

システムマネージャプロセス

ユニット起動・停止の制御および接続ユーザーを管理する。

pdstsd.exe(1)

ステータスサーバプロセス

ユニット用ステータスファイルのI/Oを制御する。

pdscdd.exe(1)

スケジューラープロセス

シングルサーバプロセスへのトランザクションの割り付けを行う。

pdtrnd.exe(1)

トランザクションサーバプロセス

トランザクションを制御する。

pdtrnrvd.exe(1〜128)※2，※3

トランザクション回復プロセス

トランザクションの決着・回復を制御する。

pdlogd.exe(1)

ログサーバプロセス

システムログ取得およびログ関連プロセスを制御する。

pd_buf_dfw.exe(1)

デファードライトプロセス

DB格納ディスクへのバックグラウンドライトを制御する。

pdlogswd.exe(1)

ログスワッパプロセス

システムログ関連ファイルの割り当て，解放，I/Oの管理，およびシンクポイントダンプを取得する。

pdsds.exe(16〜128)※3，※4

シングルサーバプロセス

SQLを処理する。

pdsha.exe(1)※5

JP1/AJS3 Database ClusterServiceサービスプロセス

−

クラスタ用の組み込みDBのサービス

注※1

組み込みDBのバージョンが07-03以前の場合，起動されるプロセス数は2個です。

注※2

開始時は1個です。pdsds.exeプロセスが異常終了するたびに一時的に増加します。

注※3

システム共通定義ファイル（pdsys）に設定されているpd_max_usersオペランドの値を変更した場合，変更後の値が起動されるプロセス数の上限になります。

注※4

開始時は16個です。組み込みDBへのアクセス要求数に応じて，最大128個起動します。

注※5

組み込みDBがバージョン10-00より前の方式の場合に起動します。

(3)　プロセス一覧（UNIXの場合）

組み込みDBのプロセス一覧を記載します。

UNIX版組み込みDBは，次に示す2種類のプロセスで構成されます。

親プロセス

親プロセスは，幾つかの子プロセスで構成されます。

子プロセス

親プロセスおよび子プロセスの状態は，psコマンドで確認できます。

親プロセスおよび子プロセスの一覧を次の表に示します。

なお，表中の親プロセス名および子プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

表B‒24　UNIX版組み込みDBの親プロセスおよび子プロセス一覧

親プロセス

（プロセス数）

機能

子プロセス数

（プロセス数）

機能

pdmgrd(1)

プロセスサーバ管理プロセス

pdprcd(1)

プロセスサーバプロセスの起動・停止を管理する。

pdprcd(1)

プロセスサーバプロセス

組み込みDB関連プロセスを管理する。

pdrsvre(3)※1

あと処理プロセス

組み込みDBプロセス異常終了後のあと始末処理。

pdmlgd(1)

メッセージログサーバプロセス

メッセージ出力を制御する。

pdrdmd(1)

システムマネージャプロセス

ユニット起動・停止の制御および接続ユーザーを管理する。

pdstsd(1)

ステータスサーバプロセス

ユニット用ステータスファイルのI/Oを制御する。

pdscdd(1)

スケジューラープロセス

シングルサーバプロセスへのトランザクションの割り付けを行う。

pdtrnd(1)

トランザクションサーバプロセス

トランザクションを制御する。

pdtrnrvd(1〜128)※2，※3

トランザクション回復プロセス

トランザクションの決着・回復を制御する。

pdlogd(1)

ログサーバプロセス

システムログ取得およびログ関連プロセスを制御する。

pd_buf_dfw(1)

デファードライトプロセス

DB格納ディスクへのバックグラウンドライトを制御する。

pdlogswd(1)

ログスワッパプロセス

システムログ関連ファイルの割り当て，解放，I/Oの管理，およびシンクポイントダンプを取得する。

pdsds(16〜128)※3，※4

シングルサーバプロセス

SQLを処理する。

注※1

組み込みDBのバージョンが07-03以前の場合，起動されるプロセス数は2個です。

注※2

開始時は1個です。pdsdsプロセスが異常終了するたびに一時的に増加します。

注※3

システム共通定義ファイル（pdsys）に設定されているpd_max_usersオペランドの値を変更した場合，変更後の値が起動されるプロセス数の上限になります。

注※4

開始時は16個です。組み込みDBへのアクセス要求数に応じて，最大128個起動します。

付録C　ログ情報

JP1/AJS3で出力するログ情報と出力形式について説明します。

付録C.1　スケジューラーサービスが出力するログ

JP1/AJS3のスケジューラーログファイル中に出力されるログの一覧を次の表に示します。

表C‒1　スケジューラーログ一覧

ログ種別

ログ名称

対応する

メッセージのID

対応する

JP1イベント

コマンド名

JP1/AJS3 - Viewからの操作

JP1/AJS3 - Software Development Kitからの操作または実行されるAPI

A001

スケジューラーサービス開始

KAVS0200-I

00004100

ajsstart

jajs_spmd

−

−

A002

スケジューラーサービス終了

KAVS0201-I

00004101

ajsstop

jajs_spmd_stop

−

−

A003

スケジューラーサービスプロセス異常終了

KAVS0204-E

00004130

−

−

−

A007

JP1/AJS3 - Viewの接続

KAVS0534-I

なし

−

スケジューラーサービスへの接続

−

A008

JP1/AJS3 - Viewの接続終了

KAVS0535-I

なし

−

スケジューラーサービスへの接続終了

−

A009

JP1/AJS2 - Scenario Operationの接続

KAVS0536-I

なし

−

−

−

A010

JP1/AJS2 - Scenario Operationの接続終了

KAVS0537-I

なし

−

−

−

A011

スケジューラーログ出力プロセス開始

KAVS0220-I

なし

jajs_spmd

−

−

A012

スケジューラーログ出力プロセス終了

KAVS0221-I

なし

jajs_spmd_stop

−

−

A013

認証の拒否

KAVS1009-W

なし

−

−

login

A014

JP1/AJS3 - Software Development Kitの接続

KAVS0564-I

なし

−

−

各APIからの要求の初回スケジューラー接続時

自動再接続時

A015

JP1/AJS3 - Software Development Kitの接続終了

KAVS0565-I

なし

−

−

logout

エラー発生時

自動切断時

ajscdinetdプロセス停止時

A016

マネージャー用接続元制限による接続拒否

KAVS8040-E

なし

−

−

−

N001

ジョブネット開始

KAVS0260-I

00004102

−

−

−

N002

ジョブネット正常終了

KAVS0261-I

00004103

−

−

−

N003

ジョブネット異常終了

KAVS0262-E

00004104

−

−

−

N004

ジョブネット警告終了

KAVS0268-W

00004108

−

−

−

N005

ジョブネット保留

KAVS0270-I

00004120

−

−

−

N006

ジョブネット閉塞

KAVS0272-E

00004131

−

−

−

N007

KAVS0273-E

N008

ジョブネット開始遅延

KAVS0275-I

00004122

−

−

−

N009

ジョブネット終了遅延

KAVS0276-I

00004123

−

−

−

N010

次回予定キューイング

KAVS0277-I

00004124

−

−

−

N011

ジョブネット起動条件監視開始

KAVS0240-I

00004140

−

−

−

N012

ジョブネット起動条件監視終了

KAVS0241-I

00004141

−

−

−

N013

ジョブネット繰り越し未実行

KAVS0279-E

00004142

−

−

−

N014

ジョブネット全登録解除

KAVS0267-I

なし

ajsstart -c

jajs_spmd -cold

−

−

N015

起動条件監視終了待ち

KAVS1420-I

00004145

−

−

−

N016

ジョブネットの待ち合わせ条件による待ち合わせの開始

KAVS4950-I

00004146

−

−

−

N017

ジョブネットの待ち合わせ条件の成立

KAVS4955-I

00004147

−

−

−

N018

ジョブネットの待ち合わせ条件による待ち合わせの滞留

KAVS4957-E

00004148

−

−

−

J001

ジョブ開始

KAVS0263-I

00004105

−

−

−

J002

ジョブ正常終了

KAVS0264-I

00004106

−

−

−

J003

ジョブ異常終了

KAVS0265-E

00004107

−

−

−

J004

ジョブ警告終了

KAVS0269-W

00004109

−

−

−

J005

ジョブ保留

KAVS0271-I

00004121

−

−

−

J006

ジョブサブミット開始

KAVS0278-I

00004125

−

−

−

J007

イベントジョブ実行要求開始

KAVS0242-I

00004126

−

−

−

J008

ジョブ終了遅延

KAVS0248-I

00004127

−

−

−

J009

ジョブのキューイング取り消し

KAVS0266-I

0000410A

−

−

−

J010

ジョブの待ち合わせ条件による待ち合わせの開始

KAVS4951-I

0000414A

−

−

−

J011

ジョブの待ち合わせ条件の成立

KAVS4956-I

0000414B

−

−

−

J012

ジョブの待ち合わせ条件による待ち合わせの滞留

KAVS4971-E

0000414C

−

−

−

J013

自動リトライによるリトライ間隔待ちの開始

KAVS4675-I

00004155

−

−

−

J014

自動リトライによる実行開始

KAVS4676-I

00004156

−

−

−

J015

自動リトライでリトライ実行不可能なエラー発生

KAVS4677-E

00004157

−

−

−

J016

自動リトライによるジョブサブミット開始

KAVS4678-I

00004158

−

−

−

C001

スケジューラーサービスの運用環境の一時的な変更

なし

なし

ajsalter

−

−

C002

スケジューラーサービスの停止

なし

なし

ajsstop

−

−

C003

スケジューラーサービスの起動

なし

なし

ajsstart

−

−

C101

ジョブネットの登録

なし

なし

ajsentry

実行登録

「ルートジョブネットを指定したデイリーまたはマンスリーからの"追加"」

registerImmediateExec

registerPlannedExec

registerFixedExec

C102

ジョブネットの登録の取り消し

なし

なし

ajsleave

登録解除

cancelRegistration

C103

ジョブネットの一時変更

なし

なし

ajsplan

計画一時変更

保留属性変更

遅延監視変更

優先順位変更

「ネストジョブネットを指定したデイリーまたはマンスリーからの"追加"」

changeStartTime

execImmediate

cancelExecSchedule

restoreStartTime

changeHold

changeDelayMonitor

C104

ジョブネットの実行の中断

なし

なし

ajsintrpt

中断

interrupt

C105

ジョブネットの再実行

なし

なし

ajsrerun

再実行

rerun

C106

ジョブネットのサスペンド/サスペンド解除

なし

なし

ajssuspend

サスペンド

−

C107

登録予定情報のインポート

なし

なし

ajsrgimport

−

−

C108

登録予定情報のインポートによるジョブネットの登録

なし

なし

ajsrgimport

−

−

C201

ジョブネット・ジョブの強制終了

なし

なし

ajskill

強制終了

kill

C202

ジョブの状態変更

なし

なし

ajschgstat

ジョブ状態変更

changeStatus

C301

ユニットの定義内容変更

なし

なし

ajschange

ajschgjob

ajschgnet

定義変更

−

C302

ユニットの削除

なし

なし

ajsdelete

削除

−

C303

ユニットの回復

なし

なし

ajsrestore

回復

−

C304

ユニットの作成

なし

なし

ajsdefine

新規作成

−

C305

ユニットの複写，移動

なし

なし

ajscopy

貼り付け

−

C306

ユニットのインポート

なし

なし

ajsimport

−

−

C307

ジョブネットのリリース

なし

なし

ajsrelease -a

または

ajsrelease -c

リリース登録

リリース中止

−

C401

カレンダーの変更

なし

なし

ajscalendar

カレンダー変更

−

C502

ユニットの状態表示

なし

なし

ajsshow

−

−

C503

ユニットの定義内容出力

なし

なし

ajsprint

−

−

C504

ユニットの定義内容退避

なし

なし

ajsbackup

退避

−

C506

ルートジョブネットの予定情報出力

なし

なし

ajsschedule

−

−

C507

ユニットの名称出力

なし

なし

ajsname

−

−

C508

ユニットの定義内容のエクスポート

なし

なし

ajsexport

パッケージ

−

C509

ユニットの状態表示（異常終了）

なし

なし

ajsshow

−

−

C510

ユニットの定義内容出力（異常終了）

なし

なし

ajsprint

−

−

C511

ユニットの定義内容の退避（異常終了）

なし

なし

ajsbackup

退避

−

C512

ユニット名称の出力（異常終了）

なし

なし

ajsname

−

−

C513

登録予定情報のエクスポート

なし

なし

ajsrgexport

−

−

C514

登録予定情報のエクスポートによるジョブネットの情報出力

なし

なし

ajsrgexport

−

−

C515

ジョブネットリリース情報の参照

なし

なし

ajsrelease -i

−

−

I001

コマンド該当処理開始

なし

なし

ajsalter

ajsimport

ajsname

ajsprint

ajsschedule

ajsshow

ajsstart

ajsstop

−

−

ajsbackup

退避

−

ajscalendar

カレンダー変更

−

ajschange

ajschgjob

ajschgnet

定義変更

−

ajschgstat

ジョブ状態変更

changeStatus

ajscopy

貼り付け

−

ajsdefine

新規作成

−

ajsdelete

削除

−

ajsentry

実行登録

「ルートジョブネットを指定したデイリーまたはマンスリーからの"追加"」

registerImmediateExec

registerPlannedExec

registerFixedExec

ajsexport

パッケージ

−

ajsintrpt

中断

interrupt

ajskill

強制終了

kill

ajsleave

登録解除

cancelRegistration

ajsplan

計画一時変更

保留属性変更

遅延監視変更

優先順位変更

「ネストジョブネットを指定したデイリーまたはマンスリーからの"追加"」

changeStartTime

execImmediate

cancelExecSchedule

restoreStartTime

changeHold

changeDelayMonitor

ajsrelease

リリース登録

リリース中止

リリース情報表示（リストエリアでリリース先のジョブネットを選択）

−

ajsrerun

再実行

rerun

ajsrestore

回復

−

ajsrgexport

−

−

ajsrgimport

−

−

ajssuspend

サスペンド

−

I002

コマンドからスケジューラーサービスへの処理要求開始

なし

なし

ajschgstat

ジョブ状態変更

changeStatus

ajsentry

実行登録

「ルートジョブネットを指定したデイリーまたはマンスリーからの"追加"」

registerImmediateExec

registerPlannedExec

registerFixedExec

ajsintrpt

中断

interrupt

ajskill

強制終了

kill

ajsleave

登録解除

cancelRegistration

ajsplan

計画一時変更

保留属性変更

遅延監視変更

優先順位変更

「ネストジョブネットを指定したデイリーまたはマンスリーからの"追加"」

changeStartTime

execImmediate

cancelExecSchedule

restoreStartTime

changeHold

changeDelayMonitor

ajsrerun

再実行

rerun

ajssuspend

サスペンド

−

（凡例）

−：該当なし

各ログ情報の出力形式と出力項目について次に説明します。

なお，出力形式中の「△」は1バイトの空白を示しています。

(1)　ログの共通の出力形式

スケジューラーサービスの各ログ情報で，共通の出力形式を次に示します。

なお，ログ情報にプロセスIDを出力しない形式と，出力する形式を選択できます。選択方法を次に示します。

jajs_configコマンドで，環境設定パラメーターLOGHEADERまたはHOSTLOGHEADERを設定してください。プロセスIDを出力しない場合は「none」を指定し，プロセスIDを出力する場合は「PID」を指定します。

環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(69) LOGHEADER」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.1.2(13) HOSTLOGHEADER」を参照してください。

表C‒2　プロセスID出力の設定の有無と出力形式

出力形式の設定

出力形式

環境設定パラメーターLOGHEADERまたはHOSTLOGHEADERに「none」が指定されている場合

（プロセスIDの出力なし）

ログ種別△日付△時刻△付加情報△

環境設定パラメーターLOGHEADERまたはHOSTLOGHEADERに「PID」が指定されている場合

（プロセスIDの出力あり）

ログ種別△日付△時刻△［プロセスID］△付加情報△

各項目について次の表に示します。

表C‒3　共通の出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ログ種別

「A001」などのログ種別が出力されます。

4

日付

ログを出力した日付が出力されます。

月と日の間は1〜2バイトの空白で区切られています。

（例）

・8月1日の場合：Aug△△1，またはAug△01※

・8月10日の場合：Aug△10

なお，環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTYEARまたはHOSTLOGOUTPUTYEARに「yes」を指定している場合は，YYYY/MM/DDの形式で出力されます。

（例）

2009年8月5日の場合：2009/08/05

6または11

時刻

ログを出力した時刻が出力されます。

時，分，および秒の間は1バイトの「:」（コロン）で区切られています。値が2けたに満たない場合は，前に「0」が付けられて表示されます。

（例）

23時5分0秒の場合：23:05:00

8

［プロセスID］

コマンドおよびスケジューラーサービスのプロセスIDを出力します。

環境設定パラメーターLOGHEADERまたはHOSTLOGHEADERに「PID」が指定されている場合に出力されます。

環境設定パラメーターLOGHEADERまたはHOSTLOGHEADERに「none」が指定されている場合には出力されません。

かぎ括弧内の数値がプロセスIDです。

0または3〜12

付加情報

各ログの詳細情報が出力されます。

各ログの詳細情報での制限値に従います。

注※

OSのctime()関数が生成する文字列に依存します。

注意事項

スケジューラーログの1レコードの長さは，2,048バイト（改行分2バイトを含む）であるため，ログの長さが2,048バイト以上になる場合は2,048バイトまでが出力されます。2,049バイト以降は出力されません。

JP1/AJS3 - Viewから操作した場合，1回の操作に対応するスケジューラーログが複数のログになる場合があります。例えば，ユニットを作成した場合は，DEFINE（C304）とCHANGE（C301）のログが出力されます。

JP1/AJS3 - Viewで次の操作を行うと，CHANGE（C301）のログが出力されます。

この場合，ログ内には変更前後の定義差分は出力されないで，空白（△）が出力されます。

・JP1/AJS3 - View以外で定義したジョブを［詳細定義］ダイアログボックスで開き，何も設定を変更しないで［OK］ボタンをクリックする。

・ジョブネットの［スケジュールの設定］ダイアログボックスを開き，何も設定を変更しないで［OK］ボタンをクリックする。

(2)　「スケジューラーサービス開始」ログの出力形式

「スケジューラーサービス開始」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

A001△日付△時刻△KAVS0200-I△スケジューラーサービス名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

A001△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0200-I△スケジューラーサービス名

出力例

A001 Feb 28 10:40:43 KAVS0200-I AJSROOT1

各項目について次の表に示します。

表C‒4　「スケジューラーサービス開始」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

(3)　「スケジューラーサービス終了」ログの出力形式

「スケジューラーサービス終了」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

A002△日付△時刻△KAVS0201-I△スケジューラーサービス名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

A002△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0201-I△スケジューラーサービス名

出力例

A002 Aug 12 09:14:22 KAVS0201-I AJSROOT1

各項目について次の表に示します。

表C‒5　「スケジューラーサービス終了」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

(4)　「スケジューラーサービスプロセス異常終了」ログの出力形式

「スケジューラーサービスプロセス異常終了」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

A003△日付△時刻△KAVS0204-E△スケジューラーサービス名△プロセス名△終了コード

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

A003△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0204-E△スケジューラーサービス名△プロセス名△終了コード

出力例

A003 Aug 12 09:14:22 KAVS0204-E AJSROOT1 ajsschd 4

各項目について次の表に示します。

表C‒6　「スケジューラーサービスプロセス異常終了」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

プロセス名

次のどれかが出力されます。

・ajsflowd

・ajsschd

・ajslogd

1〜30

終了コード

終了コードが出力されます。

1〜10

(5)　「JP1/AJS3 - Viewの接続」ログの出力形式

「JP1/AJS3 - Viewの接続」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

A007△日付△時刻△KAVS0534-I△ホスト名△;CONNECT△ユーザー名△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△スケジューラーサービス名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

A007△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0534-I△ホスト名△;CONNECT△ユーザー名△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△スケジューラーサービス名

出力条件

環境設定パラメーターMONLOGに「all」が指定されている場合だけ出力されます。

なお，このログは次のタイミングで出力されます。

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerにログインしたとき

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウのツリーエリアで，スケジューラーサービスを選択したとき

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerに自動再接続したとき

出力例

A007 Aug 05 17:14:01 KAVS0534-I hostA ;CONNECT jp1admin [ADMIN] [10.210.38.11,JP1/AJS2-View] AJSROOT1

各項目について次の表に示します。

表C‒7　「JP1/AJS3 - Viewの接続」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ホスト名

接続したホストのホスト名が出力されます。

1〜255

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名が出力されます。

0〜20

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

7〜15

要求元識別情報

操作の要求元を識別する情報「JP1/AJS2-View」が出力されます。

13

スケジューラーサービス名

接続したスケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

(6)　「JP1/AJS3 - Viewの接続終了」ログの出力形式

「JP1/AJS3 - Viewの接続終了」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

A008△日付△時刻△KAVS0535-I△ホスト名△;DISCONNECT△ユーザー名△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△スケジューラーサービス名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

A008△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0535-I△ホスト名△;DISCONNECT△ユーザー名△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△スケジューラーサービス名

出力条件

環境設定パラメーターMONLOGに「all」が指定されている場合だけ出力されます。

なお，このログは次のタイミングで出力されます。

JP1/AJS3 - Viewを終了（JP1/AJS3 - Managerからログアウト）したとき

JP1/AJS3 - Viewからの操作に失敗し，ajsmonsvrプロセスが終了したとき

JP1/AJS3 - Viewとの通信が途絶えてから環境設定パラメーターSESSIONTIMEOUTに指定した時間を経過したとき

出力例

A008 Feb 28 17:14:01 KAVS0535-I hostA ;DISCONNECT jp1admin [ADMIN] [10.210.38.11,JP1/AJS2-View] AJSROOT1

各項目について次の表に示します。

表C‒8　「JP1/AJS3 - Viewの接続終了」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ホスト名

接続を終了したホストのホスト名が出力されます。

1〜255

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名が出力されます。

0〜20

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

7〜15

要求元識別情報

操作の要求元を識別する情報「JP1/AJS2-View」が出力されます。

13

スケジューラーサービス名

接続を終了したスケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

(7)　「JP1/AJS2 - Scenario Operationの接続」ログの出力形式

「JP1/AJS2 - Scenario Operationの接続」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

A009△日付△時刻△KAVS0536-I△ホスト名△;CONNECT△ユーザー名△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△スケジューラーサービス名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

A009△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0536-I△ホスト名△;CONNECT△ユーザー名△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△スケジューラーサービス名

出力条件

環境設定パラメーターMONLOGに「all」が指定されている場合だけ出力されます。

なお，このログはシナリオを登録するタイミングで出力されます。

出力例

A009 Feb 28 17:14:01 KAVS0536-I hostA ;CONNECT jp1admin [ADMIN] [10.210.38.11,JP1/AJS2-SO] AJSROOT1

各項目について次の表に示します。

表C‒9　「JP1/AJS2 - Scenario Operationの接続」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ホスト名

接続したホストのホスト名が出力されます。

1〜255

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名が出力されます。

0〜20

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

7〜15

要求元識別情報

操作の要求元を識別する情報「JP1/AJS2-SO」が出力されます。

11

スケジューラーサービス名

接続したスケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

(8)　「JP1/AJS2 - Scenario Operationの接続終了」ログの出力形式

「JP1/AJS2 - Scenario Operationの接続終了」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

A010△日付△時刻△KAVS0537-I△ホスト名△;DISCONNECT△ユーザー名△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△スケジューラーサービス名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

A010△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0537-I△ホスト名△;DISCONNECT△ユーザー名△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△スケジューラーサービス名

出力条件

環境設定パラメーターMONLOGに「all」が指定されている場合だけ出力されます。

なお，このログはシナリオの登録が終了したタイミングで出力されます。

出力例

A010 Feb 28 17:14:01 KAVS0537-I hostA ;DISCONNECT jp1admin [ADMIN] [10.210.38.11,JP1/AJS2-SO] AJSROOT1

各項目について次の表に示します。

表C‒10　「JP1/AJS2 - Scenario Operationの接続終了」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ホスト名

接続を終了したホストのホスト名が出力されます。

1〜255

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名が出力されます。

0〜20

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

7〜15

要求元識別情報

操作の要求元を識別する情報「JP1/AJS2-SO」が出力されます。

11

スケジューラーサービス名

接続を終了したスケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

(9)　「スケジューラーログ出力プロセス開始」ログの出力形式

「スケジューラーログ出力プロセス開始」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

A011△日付△時刻△KAVS0220-I

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

A011△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0220-I

出力条件

環境設定パラメーターLOGDLOGおよびHLOGDLOGに「all」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

A011 Feb 28 10:51:18 KAVS0220-I

(10)　「スケジューラーログ出力プロセス終了」ログの出力形式

「スケジューラーログ出力プロセス終了」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

A012△日付△時刻△KAVS0221-I

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

A012△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0221-I

出力条件

環境設定パラメーターLOGDLOGおよびHLOGDLOGに「all」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

A012 Feb 28 10:51:18 KAVS0221-I

(11)　「認証（ログイン・ユーザーマッピング）の拒否」ログの出力形式

「認証（ログイン・ユーザーマッピング）の拒否」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

A013△日付△時刻△KAVS1009-W△要求元ホストIPアドレス△ユーザー名△ホスト名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

A013△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS1009-W△要求元ホストIPアドレス△ユーザー名△ホスト名

出力条件

環境設定パラメーターAUTHLOGに「all」が指定されている場合だけ出力されます。

なお，このログは次のクライアントからの接続で，JP1/Baseでのユーザー認証またはユーザーマッピングに失敗したときにホスト単位のスケジューラーログに出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS2 - Scenario Operation

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/AJS3 - Manager（コマンドのリモート実行，リモートジョブネットの実行）

JP1/AJS3 - Software Development Kit

出力例

A013 Feb 28 17:14:01 KAVS1009-W 10.210.38.11 jp1admin hostA

各項目について次の表に示します。

表C‒11　「認証（ログイン・ユーザーマッピング）の拒否」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

7〜15

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名が出力されます。

0〜20

ホスト名

要求を受け付けたホストのホスト名が出力されます。

1〜255

(12)　「JP1/AJS3 - Software Development Kitの接続」ログの出力形式

「JP1/AJS3 - Software Development Kitの接続」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

A014△日付△時刻△KAVS0564-I△ホスト名△;CONNECT△ユーザー名△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△スケジューラーサービス名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

A014△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0564-I△ホスト名△;CONNECT△ユーザー名△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△スケジューラーサービス名

出力条件

環境設定パラメーターMONLOGに「all」が指定されている場合だけ出力されます。

なお，このログは次のタイミングで出力されます。

JP1/AJS3 - Software Development Kitからスケジューラーサービスに初めてAPIの実行を要求したとき

JP1/AJS3 - Software Development KitからJP1/AJS3 - Managerに自動再接続したとき

出力例

A014 Aug 05 17:14:01 KAVS0564-I hostA ;CONNECT jp1admin [ADMIN][10.210.38.11,JP1/AJS3-SDK] AJSROOT1

各項目について次の表に示します。

表C‒12　「JP1/AJS3 - Software Development Kitの接続」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ホスト名

接続したホストのホスト名が出力されます。

1〜255

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名が出力されます。

0〜20

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

3〜39

要求元識別情報

操作の要求元を識別する情報「JP1/AJS3-SDK」が出力されます。

11

スケジューラーサービス名

接続したスケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

(13)　「JP1/AJS3 - Software Development Kitの接続終了」ログの出力形式

「JP1/AJS3 - Software Development Kitの接続終了」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

A015△日付△時刻△KAVS0565-I△ホスト名△;DISCONNECT△ユーザー名△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△スケジューラーサービス名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

A015△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0565-I△ホスト名△;DISCONNECT△ユーザー名△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△スケジューラーサービス名

出力条件

環境設定パラメーターMONLOGに「all」が指定されている場合だけ出力されます。

なお，このログは次のタイミングで出力されます。

JP1/AJS3 - Software Development Kitを終了（JP1/AJS3 - Managerからログアウト）したとき

JP1/AJS3 - Software Development Kitからの操作に失敗し，ajsmonsvrプロセスが終了したとき

JP1/AJS3 - Software Development Kitとの通信が途絶えてから，環境設定パラメーターCDSESSIONTIMEOUTに指定した時間を経過したとき

JP1/AJS3 - Software Development Kitとの接続中に，ajscdinetdプロセスが停止したとき

出力例

A015 Feb 28 17:14:01 KAVS0565-I hostA ;DISCONNECT jp1admin [ADMIN] [10.210.38.11,JP1/AJS3-SDK] AJSROOT1

各項目について次の表に示します。

表C‒13　「JP1/AJS3 - Software Development Kitの接続終了」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ホスト名

接続を終了したホストのホスト名が出力されます。

1〜255

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名が出力されます。

0〜20

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

3〜39

要求元識別情報

操作の要求元を識別する情報「JP1/AJS3-SDK」が出力されます。

11

スケジューラーサービス名

接続を終了したスケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

(14)　「マネージャー用接続元制限による接続拒否」ログの出力形式

「マネージャー用接続元制限による接続拒否」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

A016△日付△時刻△KAVS8040-E△要求元ホストIPアドレス△ユーザー名△ホスト名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

A016△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS8040-E△要求元ホストIPアドレス△ユーザー名△ホスト名

出力条件

環境設定パラメーターCONRESTRICTLOGに「all」が指定されている場合だけ出力されます。

なお，このログはマネージャー用接続元制限で接続が拒否されたときに，ホスト単位のスケジューラーログに出力されます。

出力例

A016 Feb 28 17:14:01 KAVS8040-E 10.210.38.11 jp1admin hostA

各項目について次の表に示します。

表C‒14　「マネージャー用接続元制限による接続拒否」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

3〜39

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名が出力されます。

0〜20

ホスト名

要求を受け付けたホストのホスト名が出力されます。

1〜255

(15)　「ジョブネット開始」ログの出力形式

「ジョブネット開始」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N001△日付△時刻△KAVS0260-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N001△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0260-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N001 Feb 28 17:14:01 KAVS0260-I AJSROOT1:/group/net1:@A100

各項目について次の表に示します。

表C‒15　「ジョブネット開始」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

開始したジョブネット・ジョブネットコネクタ名が出力されます。

1〜930

実行ID

開始したジョブネット・ジョブネットコネクタの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(16)　「ジョブネット正常終了」ログの出力形式

「ジョブネット正常終了」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N002△日付△時刻△KAVS0261-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N002△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0261-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N002 Feb 28 17:14:44 KAVS0261-I AJSROOT1:/group/net1:@A100

各項目について次の表に示します。

表C‒16　「ジョブネット正常終了」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

終了したジョブネット・ジョブネットコネクタ名が出力されます。

1〜930

実行ID

終了したジョブネット・ジョブネットコネクタの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(17)　「ジョブネット異常終了」ログの出力形式

「ジョブネット異常終了」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N003△日付△時刻△KAVS0262-E△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N003△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0262-E△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N003 Mar 03 14:05:46 KAVS0262-E AJSROOT1:/net1/nestnet1:@A111

各項目について次の表に示します。

表C‒17　「ジョブネット異常終了」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

異常終了したジョブネット・ジョブネットコネクタ名が出力されます。

1〜930

実行ID

異常終了したジョブネット・ジョブネットコネクタの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(18)　「ジョブネット警告終了」ログの出力形式

「ジョブネット警告終了」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N004△日付△時刻△KAVS0268-W△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N004△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0268-W△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N004 Mar 03 14:05:46 KAVS0268-W AJSROOT1:/net1/nestnet1:@A111

各項目について次の表に示します。

表C‒18　「ジョブネット警告終了」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

警告終了したジョブネット・ジョブネットコネクタ名が出力されます。

1〜930

実行ID

警告終了したジョブネット・ジョブネットコネクタの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(19)　「ジョブネット保留」ログの出力形式

「ジョブネット保留」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N005△日付△時刻△KAVS0270-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N005△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0270-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N005 Mar 03 14:05:46 KAVS0270-I AJSROOT1:/net1/nestnet1:@A111

各項目について次の表に示します。

表C‒19　「ジョブネット保留」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

保留したジョブネット名が出力されます。

1〜930

実行ID

保留したジョブネットの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(20)　「ジョブネット閉塞」ログ（N006）の出力形式

「ジョブネット閉塞」ログ（N006）の出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N006△日付△時刻△KAVS0272-E△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※△保守情報

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N006△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0272-E△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※△保守情報

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N006 Mar 17 09:31:39 KAVS0272-E AJSROOT1:/net1:@A100 082b4be5

各項目について次の表に示します。

表C‒20　「ジョブネット閉塞」ログ（N006）の出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

閉塞したジョブネット名が出力されます。

1〜930

実行ID

閉塞したジョブネットの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

保守情報

保守情報が出力されます。

8

(21)　「ジョブネット閉塞」ログ（N007）の出力形式

「ジョブネット閉塞」ログ（N007）の出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N007△日付△時刻△KAVS0273-E△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※△保守情報

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N007△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0273-E△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※△保守情報

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N007 Mar 17 09:31:39 KAVS0273-E AJSROOT1:/net1:@A100 082b4be5

各項目について次の表に示します。

表C‒21　「ジョブネット閉塞」ログ（N007）の出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

閉塞したジョブネット名が出力されます。

1〜930

実行ID

閉塞したジョブネットの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

保守情報

保守情報が出力されます。

8

(22)　「ジョブネット開始遅延」ログの出力形式

「ジョブネット開始遅延」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N008△日付△時刻△KAVS0275-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N008△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0275-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N008 Mar 01 16:36:37 KAVS0275-I AJSROOT1:/group/net1:@A106

各項目について次の表に示します。

表C‒22　「ジョブネット開始遅延」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

開始が遅延したジョブネット名が出力されます。

1〜930

実行ID

開始が遅延したジョブネットの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(23)　「ジョブネット終了遅延」ログの出力形式

「ジョブネット終了遅延」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N009△日付△時刻△KAVS0276-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N009△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0276-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N009 Mar 01 16:36:37 KAVS0276-I AJSROOT1:/group/net1:@A106

各項目について次の表に示します。

表C‒23　「ジョブネット終了遅延」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

終了が遅延したジョブネット名が出力されます。

1〜930

実行ID

終了が遅延したジョブネットの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(24)　「次回予定キューイング」ログの出力形式

「次回予定キューイング」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N010△日付△時刻△KAVS0277-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N010△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0277-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N010 Mar 01 16:39:37 KAVS0277-I AJSROOT1:/group/net1:@A108

各項目について次の表に示します。

表C‒24　「次回予定キューイング」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

ジョブネット名が出力されます。

1〜930

実行ID

実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(25)　「ジョブネット起動条件監視開始」ログの出力形式

「ジョブネット起動条件監視開始」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N011△日付△時刻△KAVS0240-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N011△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0240-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N011 Feb 28 10:43:09 KAVS0240-I AJSROOT1:/group/net1:@A101

各項目について次の表に示します。

表C‒25　「ジョブネット起動条件監視開始」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

起動条件の監視を開始したジョブネット名が出力されます。

1〜930

実行ID

起動条件の監視を開始したジョブネットの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(26)　「ジョブネット起動条件監視終了」ログの出力形式

「ジョブネット起動条件監視終了」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N012△日付△時刻△KAVS0241-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※△終了状態

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N012△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0241-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※△終了状態

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N012 Mar 01 16:36:38 KAVS0241-I AJSROOT1:/group/net1:@A101 u

各項目について次の表に示します。

表C‒26　「ジョブネット起動条件監視終了」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

起動条件の監視を終了したジョブネット名が出力されます。

1〜930

実行ID

起動条件の監視を終了したジョブネットの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

終了状態

次のどれかが出力されます。

u：監視未起動終了

c：監視打ち切り終了

i：監視中断

n：監視正常終了

1

(27)　「ジョブネット繰り越し未実行」ログの出力形式

「ジョブネット繰り越し未実行」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N013△日付△時刻△KAVS0279-E△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N013△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0279-E△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N013 Mar 01 16:36:38 KAVS0279-E AJSROOT1:/group/net1:@A101

各項目について次の表に示します。

表C‒27　「ジョブネット繰り越し未実行」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

繰り越し未実行になったジョブネットのルートジョブネット名が出力されます。

1〜930

実行ID

繰り越し未実行になったジョブネットの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(28)　「ジョブネット全登録解除」ログの出力形式

「ジョブネット全登録解除」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N014△日付△時刻△KAVS0267-I△スケジューラーサービス名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N014△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0267-I△スケジューラーサービス名

出力例

N014 Mar 01 16:36:38 KAVS0267-I AJSROOT1

各項目について次の表に示します。

表C‒28　「ジョブネット全登録解除」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

(29)　「起動条件監視終了待ち」ログの出力形式

「起動条件監視終了待ち」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N015△日付△時刻△KAVS1420-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：新規世代の実行ID△前回世代の実行ID

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N015△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS1420-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：新規世代の実行ID△前回世代の実行ID

出力例

N015 Aug 26 14:48:54 KAVS1420-I AJSROOT1:/group/net1:@A109 @A108

各項目について次の表に示します。

表C‒29　「起動条件監視終了待ち」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

ジョブネット名が出力されます。

1〜930

新規世代の実行ID

実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

前回世代の実行ID

実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(30)　「ジョブネットの待ち合わせ条件による待ち合わせの開始」ログの出力形式

「ジョブネットの待ち合わせ条件による待ち合わせの開始」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N016△日付△時刻△KAVS4950-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N016△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS4950-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N016 Feb 28 17:48:54 KAVS4950-I AJSROOT1:/group/net1:@A100

各項目について次の表に示します。

表C‒30　「ジョブネットの待ち合わせ条件による待ち合わせの開始」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

待ち合わせを開始した待ち合わせ条件付きジョブネット名またはジョブネットコネクタ名が出力されます。

1〜930

実行ID

待ち合わせを開始した待ち合わせ条件付きジョブネットまたはジョブネットコネクタの実行IDが，「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(31)　「ジョブネットの待ち合わせ条件の成立」ログの出力形式

「ジョブネットの待ち合わせ条件の成立」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N017△日付△時刻△KAVS4955-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※△待ち合わせ条件の成立要因

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N017△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS4955-I△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※△待ち合わせ条件の成立要因

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

N017 Feb 26 18:48:54 KAVS4955-I AJSROOT1:/group/net1:@A101 2

各項目について次の表に示します。

表C‒31　「ジョブネットの待ち合わせ条件の成立」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

待ち合わせ条件が成立した待ち合わせ条件付きジョブネット名またはジョブネットコネクタ名が出力されます。

1〜930

実行ID

待ち合わせ条件が成立した待ち合わせ条件付きジョブネットまたはジョブネットコネクタの実行IDが，「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

待ち合わせ条件の成立要因

待ち合わせ条件が成立した要因の値が出力されます。

1〜4

(32)　「ジョブネットの待ち合わせ条件による待ち合わせの滞留」ログの出力形式

「ジョブネットの待ち合わせ条件による待ち合わせの滞留」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

N018△日付△時刻△KAVS4957-E△待ち合わせ対象ユニット名：実行ID△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※△待ち合わせ滞留要因

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

N018△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS4957-E△待ち合わせ対象ユニット名：実行ID△スケジューラーサービス名：ジョブネット名：実行ID※△待ち合わせ滞留要因

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に，「スケジューラーサービス名：ジョブネット名」の「：実行ID」が出力されます。

出力例

N018 Feb 26 18:48:54 KAVS4957-E /a:@A200 AJSROOT1:/group/net1:@A101 1

各項目について次の表に示します。

表C‒32　「ジョブネットの待ち合わせ条件による待ち合わせの滞留」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

待ち合わせ対象ユニット名

待ち合わせ条件に指定した待ち合わせ対象ユニット名が出力されます。

待ち合わせ方法を「OR」にしている場合，「***」が出力されます。

1〜930

待ち合わせ対象ユニットの実行ID

待ち合わせ対象ユニットの実行IDが，「@英数字」の形式で出力されます。

待ち合わせ対象ユニットの実行IDが求まらない場合，「***」が出力されます。

1〜10

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブネット名

待ち合わせ条件が成立した待ち合わせ条件付きジョブネット名またはジョブネットコネクタ名が出力されます。

1〜930

実行ID

待ち合わせ条件が成立した待ち合わせ条件付きジョブネットまたはジョブネットコネクタの実行IDが，「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

待ち合わせ滞留要因

待ち合わせ条件による待ち合わせが滞留した要因の値が出力されます。

1〜4

(33)　「ジョブ開始」ログの出力形式

「ジョブ開始」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J001△日付△時刻△KAVS0263-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△実行ホスト名※△ジョブ番号※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J001△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0263-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△実行ホスト名※△ジョブ番号※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID△実行ホスト名△ジョブ番号」が出力されます。

出力例

J001 Feb 28 17:14:07 KAVS0263-I AJSROOT1:/group/net1/job1:@A100 hostA 1

各項目について次の表に示します。

表C‒33　「ジョブ開始」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

開始したジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

開始したジョブの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

実行ホスト名

開始したジョブの実行ホスト名が出力されます。

1〜255

ジョブ番号

開始したジョブのジョブ番号が10進数で出力されます。

JP1/NQSEXECと連携している場合，JP1/NQSEXECで設定したマシンIDが「0」以外のときのジョブ番号は「mmmm0nnnnn」（m：マシンID，n：ジョブ番号）の形式で出力されます。

1〜10

(34)　「ジョブ正常終了」ログの出力形式

「ジョブ正常終了」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J002△日付△時刻△KAVS0264-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△実行ホスト名※△戻り値※△ジョブ番号※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J002△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0264-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△実行ホスト名※△戻り値※△ジョブ番号※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID△実行ホスト名△戻り値△ジョブ番号」が出力されます。

出力例

J002 Feb 28 17:14:44 KAVS0264-I AJSROOT1:/group/net1/job1:@A100 hostA 0 1

各項目について次の表に示します。

表C‒34　「ジョブ正常終了」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

終了したジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

終了したジョブの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

実行ホスト名

終了したジョブの実行ホスト名が出力されます。

1〜255

戻り値

終了したジョブの戻り値が10進数で出力されます。

1〜10

ジョブ番号

終了したジョブのジョブ番号が10進数で出力されます。

JP1/NQSEXECと連携している場合，JP1/NQSEXECで設定したマシンIDが「0」以外のときのジョブ番号は「mmmm0nnnnn」（m：マシンID，n：ジョブ番号）の形式で出力されます。

1〜10

(35)　「ジョブ異常終了」ログの出力形式

「ジョブ異常終了」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J003△日付△時刻△KAVS0265-E△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△終了状態△戻り値△実行ホスト名※△ジョブ番号※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J003△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0265-E△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△終了状態△戻り値△実行ホスト名※△ジョブ番号※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」および「△実行ホスト名△ジョブ番号」が出力されます。

出力例

J003 Mar 03 14:05:45 KAVS0265-E AJSROOT1:/net1/nestnet1/job1:@A111 a 99 hostA 5

各項目について次の表に示します。

表C‒35　「ジョブ異常終了」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

異常終了したジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

異常終了したジョブの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

終了状態

次のどれかが出力されます。

・a：異常検出終了

・f：起動失敗

・c：強制終了

・?：終了状態不明

1

戻り値

異常終了したジョブの戻り値が10進数で出力されます。

1〜10

実行ホスト名

異常終了したジョブの実行ホスト名が出力されます。

1〜255

ジョブ番号

異常終了したジョブのジョブ番号が10進数で出力されます。

JP1/NQSEXECと連携している場合，JP1/NQSEXECで設定したマシンIDが「0」以外のときのジョブ番号は「mmmm0nnnnn」（m：マシンID，n：ジョブ番号）の形式で出力されます。

ジョブのサブミットが失敗して起動できなかった場合，ジョブ番号は空欄になります。

1〜10

(36)　「ジョブ警告終了」ログの出力形式

「ジョブ警告終了」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J004△日付△時刻△KAVS0269-W△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△戻り値△実行ホスト名※△ジョブ番号※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J004△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0269-W△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△戻り値△実行ホスト名※△ジョブ番号※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」および「△実行ホスト名△ジョブ番号」が出力されます。

出力例

J004 Mar 03 14:05:45 KAVS0269-W AJSROOT1:/net1/nestnet1/job1:@A111 99 hostA 5

各項目について次の表に示します。

表C‒36　「ジョブ警告終了」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

警告終了したジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

警告終了したジョブの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

戻り値

警告終了したジョブの戻り値が10進数で出力されます。

1〜10

実行ホスト名

警告終了したジョブの実行先ホスト名が出力されます。

1〜255

ジョブ番号

警告終了したジョブのジョブ番号が10進数で出力されます。

JP1/NQSEXECと連携している場合，JP1/NQSEXECで設定したマシンIDが「0」以外のときのジョブ番号は「mmmm0nnnnn」（m：マシンID，n：ジョブ番号）の形式で出力されます。

1〜10

(37)　「ジョブ保留」ログの出力形式

「ジョブ保留」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J005△日付△時刻△KAVS0271-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J005△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0271-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

J005 Mar 03 14:05:45 KAVS0271-I AJSROOT1:/net1/nestnet1/job1:@A111

各項目について次の表に示します。

表C‒37　「ジョブ保留」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

保留したジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

保留したジョブの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(38)　「ジョブサブミット開始」ログの出力形式

「ジョブサブミット開始」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J006△日付△時刻△KAVS0278-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J006△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0278-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

J006 Feb 28 17:14:01 KAVS0278-I AJSROOT1:/group/net1/job1:@A100

各項目について次の表に示します。

表C‒38　「ジョブサブミット開始」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

サブミットしたジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

サブミットしたジョブの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(39)　「イベントジョブ実行要求開始」ログの出力形式

「イベントジョブ実行要求開始」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J007△日付△時刻△KAVS0242-I△スケジューラーサービス名：イベントジョブ名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J007△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0242-I△スケジューラーサービス名：イベントジョブ名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

J007 Feb 28 17:14:01 KAVS0242-I AJSROOT1:/group/net1/evjob1:@A100

各項目について次の表に示します。

表C‒39　「イベントジョブ実行要求開始」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

イベントジョブ名

イベントジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

イベントジョブの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(40)　「ジョブ終了遅延」ログの出力形式

「ジョブ終了遅延」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J008△日付△時刻△KAVS0248-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J008△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0248-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

J008 Mar 01 16:36:37 KAVS0248-I AJSROOT1:/group/net1/job1:@A106

各項目について次の表に示します。

表C‒40　「ジョブ終了遅延」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

終了が遅延したジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

終了が遅延したジョブの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(41)　「ジョブのキューイング取り消し」ログの出力形式

「ジョブのキューイング取り消し」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J009△日付△時刻△KAVS0266-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△ジョブ番号※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J009△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS0266-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△ジョブ番号※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID△ジョブ番号」が出力されます。

出力例

J009 Aug 01 16:36:37 KAVS0266-I AJSROOT1:/group/net1/job1:@A100 1

各項目について次の表に示します。

表C‒41　「ジョブのキューイング取り消し」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

終了したジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

終了したジョブの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

ジョブ番号

終了したジョブのジョブ番号が10進数で出力されます。

1〜10

(42)　「ジョブの待ち合わせ条件による待ち合わせの開始」ログの出力形式

「ジョブの待ち合わせ条件による待ち合わせの開始」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J010△日付△時刻△KAVS4951-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J010△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS4951-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

J010 Mar 28 14:48:54 KAVS4951-I AJSROOT1:/group/net1/job1:@A111

各項目について次の表に示します。

表C‒42　「ジョブの待ち合わせ条件による待ち合わせの開始」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

待ち合わせを開始した待ち合わせ条件付きジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

待ち合わせを開始した待ち合わせ条件付きジョブの実行IDが，「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

(43)　「ジョブの待ち合わせ条件の成立」ログの出力形式

「ジョブの待ち合わせ条件の成立」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J011△日付△時刻△KAVS4956-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△待ち合わせ条件の成立要因

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J011△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS4956-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△待ち合わせ条件の成立要因

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に「：実行ID」が出力されます。

出力例

J011 Mar 26 18:48:54 KAVS4956-I AJSROOT1:/group/net1/job1:@A111 2

各項目について次の表に示します。

表C‒43　「ジョブの待ち合わせ条件の成立」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

待ち合わせ条件が成立した待ち合わせ条件付きジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

待ち合わせ条件が成立した待ち合わせ条件付きジョブの実行IDが，「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

待ち合わせ条件の成立要因

待ち合わせ条件が成立した要因の値が出力されます。

1〜4

(44)　「ジョブの待ち合わせ条件による待ち合わせの滞留」ログの出力形式

「ジョブの待ち合わせ条件による待ち合わせの滞留」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J012△日付△時刻△KAVS4971-E△待ち合わせ対象ユニット名：実行ID△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△待ち合わせ滞留要因

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J012△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS4971-E△待ち合わせ対象ユニット名：実行ID△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△待ち合わせ滞留要因

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に，「スケジューラーサービス名：ジョブ名」の「：実行ID」が出力されます。

出力例

J012 Mar 26 18:48:54 KAVS4971-E /a:@A200 AJSROOT1:/group/net1/job1:@A111 2

各項目について次の表に示します。

表C‒44　「ジョブの待ち合わせ条件による待ち合わせの滞留」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

待ち合わせ対象ユニット名

待ち合わせ条件に指定した待ち合わせ対象ユニット名が出力されます。

待ち合わせ方法を「OR」にしている場合，「***」が出力されます。

1〜930

待ち合わせ対象ユニットの実行ID

待ち合わせ対象ユニットの実行IDが，「@英数字」の形式で出力されます。

待ち合わせ対象ユニットの実行IDが求まらない場合，「***」が出力されます。

1〜10

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

待ち合わせ条件が成立した待ち合わせ条件付きジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

待ち合わせ条件が成立した待ち合わせ条件付きジョブの実行IDが，「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

待ち合わせ滞留要因

待ち合わせ条件による待ち合わせが滞留した要因の値が出力されます。

1〜4

(45)　「自動リトライによるリトライ間隔待ちの開始」ログの出力形式

「自動リトライによるリトライ間隔待ちの開始」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J013△日付△時刻△KAVS4675-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△戻り値△実行ホスト名※△ジョブ番号※△リトライ実行回数

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J013△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS4675-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△戻り値△実行ホスト名※△ジョブ番号※△リトライ実行回数

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に，「：実行ID」および「△実行ホスト名△ジョブ番号」が出力されます。

出力例

J013 Mar 03 14:05:45 KAVS4675-I AJSROOT1:/net1/nestnet1/job1:@A111 99 hostA 5 3

各項目について次の表に示します。

表C‒45　「自動リトライによるリトライ間隔待ちの開始」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

リトライ間隔待ちを開始するジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

リトライ間隔待ちを開始するジョブの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

戻り値

リトライ間隔待ちを開始するジョブの戻り値が10進数で出力されます。

1〜10

実行ホスト名

リトライ間隔待ちを開始するジョブの実行ホスト名が出力されます。

1〜255

ジョブ番号

リトライ間隔待ちを開始するジョブのジョブ番号が10進数で出力されます。

JP1/NQSEXECと連携している場合，JP1/NQSEXECで設定したマシンIDが「0」以外のときのジョブ番号は「mmmm0nnnnn」（m：マシンID，n：ジョブ番号）の形式で出力されます。

ジョブのサブミットが失敗して起動できなかった場合，ジョブ番号は空欄になります。

1〜10

リトライ実行回数

リトライ間隔待ちを開始するジョブのリトライ実行回数が10進数で出力されます。

1〜2

(46)　「自動リトライによる実行開始」ログの出力形式

「自動リトライによる実行開始」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J014△日付△時刻△KAVS4676-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△実行ホスト名※△ジョブ番号※△リトライ実行回数

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J014△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS4676-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△実行ホスト名※△ジョブ番号※△リトライ実行回数

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に，「：実行ID△実行ホスト名△ジョブ番号」が出力されます。

出力例

J014 Feb 28 17:14:07 KAVS4676-I AJSROOT1:/group/net1/job1:@A100 hostA 1 3

各項目について次の表に示します。

表C‒46　「自動リトライによる実行開始」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

自動リトライによって実行開始したジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

自動リトライによって実行開始したジョブの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

実行ホスト名

自動リトライによって実行開始したジョブの実行ホスト名が出力されます。

1〜255

ジョブ番号

自動リトライによって実行開始したジョブのジョブ番号が10進数で出力されます。

JP1/NQSEXECと連携している場合，JP1/NQSEXECで設定したマシンIDが「0」以外のときのジョブ番号は「mmmm0nnnnn」（m：マシンID，n：ジョブ番号）の形式で出力されます。

1〜10

リトライ実行回数

自動リトライによって実行開始したジョブのリトライ実行回数が10進数で出力されます。

1〜2

(47)　「自動リトライでリトライ実行不可能なエラー発生」ログの出力形式

「自動リトライでリトライ実行不可能なエラー発生」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J015△日付△時刻△KAVS4677-E△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△戻り値△実行ホスト名※△ジョブ番号※△リトライ実行回数△要因コード

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J015△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS4677-E△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△戻り値△実行ホスト名※△ジョブ番号※△リトライ実行回数△要因コード

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に，「：実行ID」および「△実行ホスト名△ジョブ番号」が出力されます。

出力例

J015 Mar 03 14:05:45 KAVS4677-E AJSROOT1:/net1/nestnet1/job1:@A111 99 hostA 5 3 FATALERR

各項目について次の表に示します。

表C‒47　「自動リトライでリトライ実行不可能なエラー発生」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

リトライ実行不可能なエラー発生によって自動リトライを終了したジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

リトライ実行不可能なエラー発生によって自動リトライを終了したジョブの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

戻り値

リトライ実行不可能なエラー発生によって自動リトライを終了したジョブの戻り値が10進数で出力されます。

1〜10

実行ホスト名

リトライ実行不可能なエラー発生によって自動リトライを終了したジョブの実行ホスト名が出力されます。

1〜255

ジョブ番号

リトライ実行不可能なエラー発生によって自動リトライを終了したジョブのジョブ番号が10進数で出力されます。

JP1/NQSEXECと連携している場合，JP1/NQSEXECで設定したマシンIDが「0」以外のときのジョブ番号は「mmmm0nnnnn」（m：マシンID，n：ジョブ番号）の形式で出力されます。

ジョブのサブミットが失敗して起動できなかった場合，ジョブ番号は空欄になります。

1〜10

リトライ実行回数

リトライ実行不可能なエラー発生によって自動リトライを終了したジョブのリトライ実行回数が10進数で出力されます。

1〜2

要因コード

自動リトライを終了した要因が出力されます。

FATALERR

ジョブがリトライ実行できない終了状態で終了しました。

ERRCODE

自動リトライの対象範囲外の終了コードで，実行ファイルまたはスクリプトファイルが終了しました。

RETRYNUM

リトライ実行回数が，最大リトライ回数に達しました。

7，8

(48)　「自動リトライによるジョブサブミット開始」ログの出力形式

「自動リトライによるジョブサブミット開始」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

J016△日付△時刻△KAVS4678-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△リトライ実行回数

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

J016△日付△時刻△［プロセスID］△KAVS4678-I△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID※△リトライ実行回数

注※

環境設定パラメーターLOGINFOALLに「yes」を指定している場合に，「：実行ID」が出力されます。

出力例

J016 Feb 28 17:14:01 KAVS4678-I AJSROOT1:/group/net1/job1:@A100 3

各項目について次の表に示します。

表C‒48　「自動リトライによるジョブサブミット開始」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

スケジューラーサービス名

スケジューラーサービス名が出力されます。

1〜30

ジョブ名

自動リトライによってサブミットしたジョブ名が出力されます。

1〜930

実行ID

自動リトライによってサブミットしたジョブの実行IDが「@英数字」の形式で出力されます。

1〜10

リトライ実行回数

自動リトライによってサブミットしたジョブのリトライ実行回数が10進数で出力されます。

1〜2

(49)　「スケジューラーサービスの運用環境の一時的な変更」ログの出力形式

「スケジューラーサービスの運用環境の一時的な変更」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C001△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;ALTER△オプション△

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C001△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;ALTER△オプション△

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「alter」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C001 Mar 17 09:51:41 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;ALTER -F AJSROOT1 -c COPY

各項目について次の表に示します。

表C‒49　「スケジューラーサービスの運用環境の一時的な変更」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsalterコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

オプション

ajsalterコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1以上

(50)　「スケジューラーサービスの停止」ログの出力形式

「スケジューラーサービスの停止」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C002△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;STOP△オプション△

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C002△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;STOP△オプション△

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「stop」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C002 Mar 17 09:53:08 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;STOP -F AJSROOT1 -w -c

各項目について次の表に示します。

表C‒50　「スケジューラーサービスの停止」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsstopコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

オプション

ajsstopコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1以上

(51)　「スケジューラーサービスの起動」ログの出力形式

「スケジューラーサービスの起動」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C003△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;START△オプション

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C003△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;START△オプション

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「start」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C003 Nov 07 19:26:59 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;START -F AJSROOT1 -w -o

各項目について次の表に示します。

表C‒51　「スケジューラーサービスの起動」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsstartコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

オプション

ajsstartコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

(52)　「ジョブネットの登録」ログの出力形式

「ジョブネットの登録」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C101△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;ENTRY△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C101△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;ENTRY△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「entry」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C101 Feb 28 10:51:18 jp1admin KAVS0681-E JP1_DEFAULT ;ENTRY -F AJSROOT1 -s /group/net1

各項目について次の表に示します。

表C‒52　「ジョブネットの登録」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsentryコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS2 - Scenario Operation

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/AJS3 - Software Development Kit

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS2 - Scenario Operation，JP1/AJS3 - Definition Assistant，JP1/AJS3 - Software Development Kitから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-SO

実行元がJP1/AJS2 - Scenario Operationの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

JP1/AJS3-SDK

実行元がJP1/AJS3 - Software Development Kitの場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajsentryコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合，-cオプションの値が出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsentryコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(53)　「ジョブネットの登録の取り消し」ログの出力形式

「ジョブネットの登録の取り消し」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C102△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;LEAVE△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C102△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;LEAVE△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「leave」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C102 Mar 03 14:03:14 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;LEAVE -F AJSROOT1 -B all /net1

各項目について次の表に示します。

表C‒53　「ジョブネットの登録の取り消し」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsleaveコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS2 - Scenario Operation

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/AJS3 - Software Development Kit

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS2 - Scenario Operation，JP1/AJS3 - Definition Assistant，JP1/AJS3 - Software Development Kitから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-SO

実行元がJP1/AJS2 - Scenario Operationの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

JP1/AJS3-SDK

実行元がJP1/AJS3 - Software Development Kitの場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajsleaveコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsleaveコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(54)　「ジョブネットの一時変更」ログの出力形式

「ジョブネットの一時変更」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C103△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;PLAN△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C103△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;PLAN△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「plan」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C103 Mar 17 09:55:10 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;PLAN -F AJSROOT1 -r -X auto /net1

各項目について次の表に示します。

表C‒54　「ジョブネットの一時変更」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsplanコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS2 - Scenario Operation

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/AJS3 - Software Development Kit

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS2 - Scenario Operation，JP1/AJS3 - Definition Assistant，JP1/AJS3 - Software Development Kitから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-SO

実行元がJP1/AJS2 - Scenario Operationの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

JP1/AJS3-SDK

実行元がJP1/AJS3 - Software Development Kitの場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajsplanコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsplanコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(55)　「ジョブネットの実行の中断」ログの出力形式

「ジョブネットの実行の中断」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C104△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;INTRPT△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C104△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;INTRPT△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「intrpt」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C104 Mar 17 09:56:36 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;INTRPT -F AJSROOT1 -X auto /net1

各項目について次の表に示します。

表C‒55　「ジョブネットの実行の中断」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsintrptコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS2 - Scenario Operation

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/AJS3 - Software Development Kit

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS2 - Scenario Operation，JP1/AJS3 - Definition Assistant，JP1/AJS3 - Software Development Kitから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-SO

実行元がJP1/AJS2 - Scenario Operationの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

JP1/AJS3-SDK

実行元がJP1/AJS3 - Software Development Kitの場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajsintrptコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsintrptコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(56)　「ジョブネットの再実行」ログの出力形式

「ジョブネットの再実行」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C105△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RERUN△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C105△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RERUN△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「rerun」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C105 Mar 04 16:36:47 jp1admin KAVS0141-E JP1_DEFAULT ;RERUN -F AJSROOT1 -t -X no /group/net1:@A118

各項目について次の表に示します。

表C‒56　「ジョブネットの再実行」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsrerunコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS2 - Scenario Operation

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/AJS3 - Software Development Kit

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS2 - Scenario Operation，JP1/AJS3 - Definition Assistant，JP1/AJS3 - Software Development Kitから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-SO

実行元がJP1/AJS2 - Scenario Operationの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

JP1/AJS3-SDK

実行元がJP1/AJS3 - Software Development Kitの場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajsrerunコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsrerunコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(57)　「ジョブネットのサスペンド/サスペンド解除」ログの出力形式

「ジョブネットのサスペンド/サスペンド解除」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C106△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;SUSPEND△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C106△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;SUSPEND△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「suspend」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C106 Mar 04 16:36:14 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;SUSPEND -F AJSROOT1 -C -r /group/net1

各項目について次の表に示します。

表C‒57　「ジョブネットのサスペンド/サスペンド解除」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajssuspendコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS2 - Scenario Operation

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/AJS3 - Software Development Kit

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS2 - Scenario Operation，JP1/AJS3 - Definition Assistant，JP1/AJS3 - Software Development Kitから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-SO

実行元がJP1/AJS2 - Scenario Operationの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

JP1/AJS3-SDK

実行元がJP1/AJS3 - Software Development Kitの場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajssuspendコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajssuspendコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(58)　「登録予定情報のインポート」ログの出力形式

「登録予定情報のインポート」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C107△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RGIMP△［操作ユーザー種別］※△オプション

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C107△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RGIMP△［操作ユーザー種別］※△オプション

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「rgimport」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C107 Mar 06 19:14:15 jp1admin KAVS0681-E JP1_DEFAULT ;RGIMP -F AJSROOT1 -i c:¥temp¥entry_info.txt

各項目について次の表に示します。

表C‒58　「登録予定情報のインポート」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsrgimportコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

オプション※

ajsrgimportコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(59)　「登録予定情報のインポートによるジョブネットの登録」ログの出力形式

「登録予定情報のインポートによるジョブネットの登録」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C108△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RGIMP△［操作ユーザー種別］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C108△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RGIMP△［操作ユーザー種別］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「rgimport」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C108 Mar 06 19:14:15 jp1admin KAVS4832-E JP1_DEFAULT ;RGIMP -F AJSROOT1 /group/net1

各項目について次の表に示します。

表C‒59　「登録予定情報のインポートによるジョブネットの登録」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsrgimportコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

オプション※

ajsrgimportコマンドでジョブネットを登録したときのオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsrgimportコマンドで実際に登録したルートジョブネット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(60)　「ジョブネット・ジョブの強制終了」ログの出力形式

「ジョブネット・ジョブの強制終了」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C201△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;KILL△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C201△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;KILL△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「kill」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C201 Mar 06 19:14:15 jp1admin KAVS0129-E JP1_DEFAULT ;KILL -F AJSROOT1 -X no /group/net1:@A137

各項目について次の表に示します。

表C‒60　「ジョブネット・ジョブの強制終了」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajskillコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS2 - Scenario Operation

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/AJS3 - Software Development Kit

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS2 - Scenario Operation，JP1/AJS3 - Definition Assistant，JP1/AJS3 - Software Development Kitから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-SO

実行元がJP1/AJS2 - Scenario Operationの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

JP1/AJS3-SDK

実行元がJP1/AJS3 - Software Development Kitの場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajskillコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajskillコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(61)　「ジョブの状態変更」ログの出力形式

「ジョブの状態変更」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C202△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;CHGSTAT△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C202△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;CHGSTAT△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「chgst」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C202 Mar 17 09:58:13 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;CHGSTAT -F AJSROOT1 -t normal -X auto /net1/job

各項目について次の表に示します。

表C‒61　「ジョブの状態変更」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajschgstatコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS2 - Scenario Operation

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/AJS3 - Software Development Kit

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS2 - Scenario Operation，JP1/AJS3 - Definition Assistant，JP1/AJS3 - Software Development Kitから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-SO

実行元がJP1/AJS2 - Scenario Operationの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

JP1/AJS3-SDK

実行元がJP1/AJS3 - Software Development Kitの場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajschgstatコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajschgstatコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(62)　「ユニットの定義内容変更」ログの出力形式

「ユニットの定義内容変更」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C301△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;CHANGE△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション※△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C301△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;CHANGE△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション※△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△オプション」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「change」が指定されている場合だけ出力されます。

コマンドの場合の出力例

コメントに「月次ジョブネット」を設定し，保存世代数に「10」を設定した場合

C301 Mar 03 13:59:30 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;CHANGE [ADMIN] [CHANGE] -F AJSROOT1 -C "月次ジョブネット" -l "10" /net

JP1/AJS3 - Viewの場合の出力例

実行ファイル名に「c:¥user¥pgm.exe」を設定し，実行優先順位に「1」を設定した場合

C301 Mar 05 13:59:30 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;CHANGE [ADMIN] [127.0.0.1, JP1/AJS2-View] [VIEW] pr=1; sc="c:¥user¥pgm.exe"; AJSROOT1:/net/job

実行ファイル名を空に，実行優先順位に「なし（デフォルト）」を設定した場合

C301 Mar 05 13:59:30 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;CHANGE [ADMIN] [127.0.0.1, JP1/AJS2-View] [VIEW] pr=; sc=; AJSROOT1:/net/job

スケジュールルール「1」をコピーし，スケジュールルール「2」を作成した場合

C301 Mar 03 13:59:30 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ; CHANGE [ADMIN] [127.0.0.1, JP1/AJS2-View] [VIEW] sd; st; cy; sh; shd; AJSROOT1:/net

次のパラメーターは，指定できる個数や長さが可変であり，差分抽出ができないため変更したパラメーター名だけを出力します。

sd，st，sy，ey，ln，cy，sh，shd，wt，wc，cftd，el，ar，env，evwfr，jpoif，mladr，mlsbj，mltxt，mlatf，lftpd，lffnm，lfmks，hlsh，hleh

また，パラメーターの内容を変更しないで順番だけを変更したときは，「ユニットの定義内容変更」ログは出力されますが，変更の差分は出力されません。

各項目について次の表に示します。

表C‒62　「ユニットの定義内容変更」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajschange，ajschgjobまたはajschgnetコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS2 - Scenario Operation

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/AJS3 - Software Development Kit

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS2 - Scenario Operation，JP1/AJS3 - Definition Assistant，JP1/AJS3 - Software Development Kitから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-SO

実行元がJP1/AJS2 - Scenario Operationの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

JP1/AJS3-SDK

実行元がJP1/AJS3 - Software Development Kitの場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajschange，ajschgnet，ajschgjobコマンド実行時に指定したオプション，またはJP1/AJS3 - Viewの変更内容が出力されます。

08-00以前の場合，オプションは出力されません。

08-10以降の場合，AJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定しているときに出力されます。

出力内容は，定義変更操作種別に続けてそれぞれのコマンドに対応したオプション，またはJP1/AJS3 - Viewの変更内容が出力されます。

定義変更操作種別には次の値が出力されます。

ajschangeの場合：CHANGE

ajschgnetの場合：CHGNET

ajschgjobの場合：CHGJOB

JP1/AJS3 - Viewの場合：VIEW

JP1/AJS2 - Scenario Operationの場合：SO

1〜510

ユニット名

ajschange，ajschgnet，ajschgjobコマンド実行時に指定したユニット名，またはJP1/AJS3 - Viewで操作したユニット名が出力されます。

ajschange，ajschgnet，およびajschgjobコマンドの場合，ユニット名にはスケジューラーサービス名を含みません。オプション部分に「-f スケジューラーサービス名」の形式で表示されます。また，JP1/AJS3 - Viewで操作した場合，ユニット名にはスケジューラーサービス名が含まれます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）または変更内容の値の部分（パラメーター名とそれに続く半角イコール（=）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名またはパラメーター名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(63)　「ユニットの削除」ログの出力形式

「ユニットの削除」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C302△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;DELETE△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C302△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;DELETE△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「delete」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C302 Mar 05 12:25:43 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;DELETE -F AJSROOT1 -S /group/net1

各項目について次の表に示します。

表C‒63　「ユニットの削除」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsdeleteコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS2 - Scenario Operation

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/AJS3 - Software Development Kit

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS2 - Scenario Operation，JP1/AJS3 - Definition Assistant，JP1/AJS3 - Software Development Kitから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-SO

実行元がJP1/AJS2 - Scenario Operationの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

JP1/AJS3-SDK

実行元がJP1/AJS3 - Software Development Kitの場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajsdeleteコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsdeleteコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(64)　「ユニットの回復」ログの出力形式

「ユニットの回復」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C303△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RESTORE△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C303△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RESTORE△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「restore」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C303 Mar 03 10:00:22 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;RESTORE -F AJSROOT1 -e -n box

各項目について次の表に示します。

表C‒64　「ユニットの回復」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsrestoreコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS2 - Scenario Operation

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/AJS3 - Software Development Kit

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS2 - Scenario Operation，JP1/AJS3 - Definition Assistant，JP1/AJS3 - Software Development Kitから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-SO

実行元がJP1/AJS2 - Scenario Operationの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

JP1/AJS3-SDK

実行元がJP1/AJS3 - Software Development Kitの場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajsrestoreコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsrestoreコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(65)　「ユニットの作成」ログの出力形式

「ユニットの作成」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C304△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;DEFINE△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C304△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;DEFINE△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「define」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C304 Mar 03 14:00:46 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;DEFINE -F AJSROOT1 /net1

各項目について次の表に示します。

表C‒65　「ユニットの作成」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsdefineコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS2 - Scenario Operation

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/AJS3 - Software Development Kit

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS2 - Scenario Operation，JP1/AJS3 - Definition Assistant，JP1/AJS3 - Software Development Kitから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-SO

実行元がJP1/AJS2 - Scenario Operationの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

JP1/AJS3-SDK

実行元がJP1/AJS3 - Software Development Kitの場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

異常終了時の場合だけ，ajsdefineコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名または定義ファイル名

ajsdefineコマンド実行時に指定したユニット名または定義ファイル名が出力されます。

正常終了時はユニット名が出力されます。

異常終了時は定義ファイル名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(66)　「ユニットの複写，移動」ログの出力形式

「ユニットの複写，移動」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C305△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;COPY△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C305△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;COPY△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「copy」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C305 Mar 13 11:21:57 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;COPY -F AJSROOT1 -c -o /group/net1/job11 /group/net1/job1

各項目について次の表に示します。

表C‒66　「ユニットの複写，移動」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajscopyコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS2 - Scenario Operation

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/AJS3 - Software Development Kit

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS2 - Scenario Operation，JP1/AJS3 - Definition Assistant，JP1/AJS3 - Software Development Kitから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-SO

実行元がJP1/AJS2 - Scenario Operationの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

JP1/AJS3-SDK

実行元がJP1/AJS3 - Software Development Kitの場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajscopyコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajscopyコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(67)　「ユニットのインポート」ログの出力形式

「ユニットのインポート」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C306△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;IMPORT△［操作ユーザー種別］※△オプション

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C306△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;IMPORT△［操作ユーザー種別］※△オプション

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「import」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C306 Aug 12 09:14:22 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;IMPORT -i c:¥temp¥file AJSROOT1:/group/net

各項目について次の表に示します。

表C‒67　「ユニットのインポート」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsimportコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

オプション※

ajsimportコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(68)　「ジョブネットのリリース」ログの出力形式

「ジョブネットのリリース」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C307△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RELEASEOPE△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C307△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RELEASEOPE△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「release」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C307 Aug 28 13:28:49 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;RELEASEOPE -F AJSROOT1 -a /本番環境/unit001 -rid 001 -rcm 2009/08/10 リリース定義 -rdy 2009/08/10 -rti 20:00 -ru /テスト環境/Rel001

各項目について次の表に示します。

表C‒68　「ジョブネットリリース」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsreleaseコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

JP1/AJS3 - Viewから実行した場合だけ出力されます。

7〜15

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - Viewから実行した場合だけ「JP1/AJS2-View」と出力されます。

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajsreleaseコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(69)　「カレンダーの変更」ログの出力形式

「カレンダーの変更」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C401△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;CALENDAR△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C401△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;CALENDAR△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターOPELOGに「all」または「calendar」が指定されている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」が指定され，JP1/AJS3 - Viewによって操作された場合，「カレンダーの変更」ログに対応する「コマンドの該当処理開始」ログには変更内容が出力されません。

出力例

C401 Feb 28 10:49:45 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;CALENDAR -F AJSROOT1 mo we /

各項目について次の表に示します。

表C‒69　「カレンダーの変更」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajscalendarコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS2 - Scenario Operation

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/AJS3 - Software Development Kit

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS2 - Scenario Operation，JP1/AJS3 - Definition Assistant，JP1/AJS3 - Software Development Kitから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-SO

実行元がJP1/AJS2 - Scenario Operationの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

JP1/AJS3-SDK

実行元がJP1/AJS3 - Software Development Kitの場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajscalendarコマンド実行時に指定したオプション，またはJP1/AJS3 - Viewの変更内容が出力されます。

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「no」が指定されているとき，変更項目に対応した次の値が出力されます。

カレンダーを変更した場合：mo

週間標準値を変更した場合：we

基準日を変更した場合：sd

基準時刻を変更した場合：st

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」が指定されているとき，ajscalendarコマンド実行時に指定したオプション，またはJP1/AJS3 - Viewで変更した定義パラメーター名が出力されます。

JP1/AJS3 - Viewの変更時に出力される定義パラメーター名は次のとおりです。

運用日の追加と削除をした場合：op

休業日の追加と削除をした場合：cl

基準日を変更した場合：sdd

月区分を変更した場合：md

基準時刻を変更した場合：stt

1〜500

ユニット名

ajscalendarコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(70)　「ユニットの状態表示」ログの出力形式

「ユニットの状態表示」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C502△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;SHOW△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C502△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;SHOW△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターREFLOGに「all」または「show」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C502 Aug 12 09:14:22 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;SHOW -F AJSROOT1 -l -g 1 -X auto /group/*

各項目について次の表に示します。

表C‒70　「ユニットの状態表示」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsshowコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

常に「0」が出力されます。

1

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS2 - Scenario Operation

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/AJS3 - Software Development Kit

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS2 - Scenario Operation，JP1/AJS3 - Definition Assistant，JP1/AJS3 - Software Development Kitから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-SO

実行元がJP1/AJS2 - Scenario Operationの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

JP1/AJS3-SDK

実行元がJP1/AJS3 - Software Development Kitの場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajsshowコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。ただし，-f，-t，-iオプションの指定値は，常に""で出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsshowコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(71)　「ユニットの定義内容出力」ログの出力形式

「ユニットの定義内容出力」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C503△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;PRINT△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C503△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;PRINT△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターREFLOGに「all」または「print」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C503 Aug 12 09:14:22 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;PRINT -F AJSROOT1 -a /group/*

各項目について次の表に示します。

表C‒71　「ユニットの定義内容出力」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsprintコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

常に「0」が出力されます。

1

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS2 - Scenario Operation

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/AJS3 - Software Development Kit

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS2 - Scenario Operation，JP1/AJS3 - Definition Assistant，JP1/AJS3 - Software Development Kitから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-SO

実行元がJP1/AJS2 - Scenario Operationの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

JP1/AJS3-SDK

実行元がJP1/AJS3 - Software Development Kitの場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajsprintコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。ただし，-f，-tオプションの指定値は，常に""で出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsprintコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(72)　「ユニットの定義内容退避」ログの出力形式

「ユニットの定義内容退避」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C504△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;BACKUP△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C504△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;BACKUP△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターREFLOGに「all」または「backup」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C504 Aug 12 09:14:22 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;BACKUP -F AJSROOT1 -b c:¥tmp¥backup -e -a -n BOX /group

各項目について次の表に示します。

表C‒72　「ユニットの定義内容退避」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsbackupコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

常に「0」が出力されます。

1

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS2 - Scenario Operation

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/AJS3 - Software Development Kit

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS2 - Scenario Operation，JP1/AJS3 - Definition Assistant，JP1/AJS3 - Software Development Kitから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-SO

実行元がJP1/AJS2 - Scenario Operationの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

JP1/AJS3-SDK

実行元がJP1/AJS3 - Software Development Kitの場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajsbackupコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsbackupコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(73)　「ルートジョブネットの予定情報出力」ログの出力形式

「ルートジョブネットの予定情報出力」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C506△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;SCHEDULE△［操作ユーザー種別］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C506△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;SCHEDULE△［操作ユーザー種別］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターREFLOGに「all」または「schedule」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C506 Aug 12 09:14:22 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;SCHEDULE -F AJSROOT1 -b 2009/8/13 -e 2009/8/13 /group/net

各項目について次の表に示します。

表C‒73　「ルートジョブネットの予定情報出力」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsscheduleコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

オプション※

ajsscheduleコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsscheduleコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(74)　「ユニットの名称出力」ログの出力形式

「ユニットの名称出力」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C507△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;NAME△［操作ユーザー種別］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C507△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;NAME△［操作ユーザー種別］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターREFLOGに「all」または「name」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C507 Aug 12 09:14:22 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;NAME -F AJSROOT1 /group/*

各項目について次の表に示します。

表C‒74　「ユニットの名称出力」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsnameコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

常に「0」が出力されます。

1

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

オプション※

ajsnameコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsnameコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(75)　「ユニットの定義内容のエクスポート」ログの出力形式

「ユニットの定義内容のエクスポート」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C508△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;EXPORT△［操作ユーザー種別］※△オプション

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C508△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;EXPORT△［操作ユーザー種別］※△オプション

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターREFLOGに「all」または「export」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C508 Aug 12 09:14:22 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;EXPORT -o c:¥temp¥file AJSROOT1:/group/net

各項目について次の表に示します。

表C‒75　「ユニットの定義内容のエクスポート」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsexportコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

オプション※

ajsexportコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(76)　「ユニットの状態表示（異常終了）」ログの出力形式

「ユニットの状態表示（異常終了）」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C509△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;SHOW△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C509△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;SHOW△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△オプション△ユニット名

出力条件

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」，かつREFLOGに「all」または「show」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C509 Mar 05 12:18:06 [2688] jp1admin KAVS0161-I JP1_DEFAULT ;SHOW [ADMIN] -F AJSROOT1 -l -g 1 -X auto /net

各項目について次の表に示します。

表C‒76　「ユニットの状態表示（異常終了）」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名（ajsshowコマンドを実行したJP1ユーザー名）が出力されます。

認可されていないJP1ユーザーが実行しようとした場合はNULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。

10

ホスト名

操作を要求した論理ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS2 - Scenario Operation

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/AJS3 - Software Development Kit

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS2 - Scenario Operation，JP1/AJS3 - Definition Assistant，JP1/AJS3 - Software Development Kitから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-SO

実行元がJP1/AJS2 - Scenario Operationの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

JP1/AJS3-SDK

実行元がJP1/AJS3 - Software Development Kitの場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajsshowコマンドに指定したオプションが出力されます。ただし，-f，-t，および-iオプションの指定値は，常に「""」で出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsshowコマンドに指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(77)　「ユニットの定義内容出力（異常終了）」ログの出力形式

「ユニットの定義内容出力（異常終了）」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C510△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;PRINT△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C510△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;PRINT△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△オプション△ユニット名

出力条件

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」，かつREFLOGに「all」または「print」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C510 Mar 05 12:20:56 [2552] jp1admin KAVS0161-I JP1_DEFAULT ;PRINT [ADMIN] -F AJSROOT1 -a /net

各項目について次の表に示します。

表C‒77　「ユニットの定義内容出力（異常終了）」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名（ajsprintコマンドを実行したJP1ユーザー名）が出力されます。

認可されていないJP1ユーザーが実行しようとした場合はNULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。

10

ホスト名

操作を要求した論理ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS2 - Scenario Operation

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/AJS3 - Software Development Kit

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS2 - Scenario Operation，JP1/AJS3 - Definition Assistant，JP1/AJS3 - Software Development Kitから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-SO

実行元がJP1/AJS2 - Scenario Operationの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

JP1/AJS3-SDK

実行元がJP1/AJS3 - Software Development Kitの場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajsprintコマンドに指定したオプションが出力されます。ただし，-fおよび-tオプションの指定値は，常に「""」で出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsprintコマンドに指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(78)　「ユニットの定義内容の退避（異常終了）」ログの出力形式

「ユニットの定義内容の退避（異常終了）」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C511△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;BACKUP△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C511△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;BACKUP△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］△オプション△ユニット名

出力条件

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」，かつREFLOGに「all」または「backup」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C511 Mar 05 12:21:49 [1196] jp1admin KAVS0161-I JP1_DEFAULT ;BACKUP [ADMIN] -F AJSROOT1 -e -m -n box1 /net

各項目について次の表に示します。

表C‒78　「ユニットの定義内容の退避（異常終了）」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名（ajsbackupコマンドを実行したJP1ユーザー名）が出力されます。

認可されていないJP1ユーザーが実行しようとした場合はNULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。

10

ホスト名

操作を要求した論理ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS2 - Scenario Operation

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/AJS3 - Software Development Kit

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS2 - Scenario Operation，JP1/AJS3 - Definition Assistant，JP1/AJS3 - Software Development Kitから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-SO

実行元がJP1/AJS2 - Scenario Operationの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

JP1/AJS3-SDK

実行元がJP1/AJS3 - Software Development Kitの場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション※

ajsbackupコマンドに指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsbackupコマンドに指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(79)　「ユニット名称の出力（異常終了）」ログの出力形式

「ユニット名称の出力（異常終了）」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C512△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;NAME△［操作ユーザー種別］△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C512△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;NAME△［操作ユーザー種別］△オプション△ユニット名

出力条件

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」，かつREFLOGに「all」または「name」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C512 Mar 05 12:22:13 [2540] jp1admin KAVS0161-I JP1_DEFAULT ;NAME [ADMIN] -F AJSROOT1 /net

各項目について次の表に示します。

表C‒79　「ユニット名称の出力（異常終了）」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

操作したJP1ユーザー名（ajsnameコマンドを実行したJP1ユーザー名）が出力されます。

認可されていないJP1ユーザーが実行しようとした場合はNULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。

10

ホスト名

操作を要求した論理ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

オプション※

ajsnameコマンドに指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsnameコマンドに指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(80)　「登録予定情報のエクスポート」ログの出力形式

「登録予定情報のエクスポート」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C513△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RGEXP△［操作ユーザー種別］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C513△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RGEXP△［操作ユーザー種別］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターREFLOGに「all」または「rgexport」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C513 Mar 06 19:14:15 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;RGEXP -F AJSROOT1 -e f /group/*

各項目について次の表に示します。

表C‒80　「登録予定情報のエクスポート」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsrgexportコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

オプション※

ajsrgexportコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsrgexportコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(81)　「登録予定情報のエクスポートによるジョブネットの情報出力」ログの出力形式

「登録予定情報のエクスポートによるジョブネットの情報出力」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C514△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RGEXP△［操作ユーザー種別］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C514△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RGEXP△［操作ユーザー種別］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターREFLOGに「all」または「rgexport」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C514 Mar 06 19:14:15 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;RGEXP -F AJSROOT1 -e f /group/rootnet1

各項目について次の表に示します。

表C‒81　「登録予定情報のエクスポートによるジョブネットの情報出力」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsrgexportコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

オプション※

ajsrgexportコマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsrgexportコマンドで情報を出力したジョブネット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(82)　「ジョブネットリリース情報の参照」ログの出力形式

「ジョブネットリリース情報の参照」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

C515△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RELEASEREF△［操作ユーザー種別］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

C515△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;RELEASEREF△［操作ユーザー種別］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］」が出力されます。

出力条件

環境設定パラメーターREFLOGに「all」または「release」が指定されている場合だけ出力されます。

出力例

C515 Mar 06 19:14:15 jp1admin 0 JP1_DEFAULT ;RELEASEREF -F AJSROOT1 -i /group/releasenet

各項目について次の表に示します。

表C‒82　「ジョブネットリリース情報の参照」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

ajsreleaseコマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

操作結果に対応したメッセージIDが出力されます。操作が正常に実行された場合は，「0」が出力されます。

1，10

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

オプション※

ajsreleaseコマンドでリリース情報を出力したときのオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

ajsreleaseコマンド実行時に指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注※

オプションの値の部分（オプション名と，それに続く半角スペース（△）を除く）が64バイトを超える場合，64バイトまでが出力されます。

また，オプション全体が500バイトを超える場合は，500バイトまでが出力されます。ただし，オプション名の途中で500バイトを超える場合，そのオプションは出力されません。

(83)　「コマンドの該当処理開始」ログの出力形式

「コマンドの該当処理開始」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

I001△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;START△コマンド名△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

I001△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;START△コマンド名△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力例

I001 Aug 12 09:14:22 jp1admin - JP1_DEFAULT ;START ENTRY -F AJSROOT1 -n /group/net

各項目について次の表に示します。

表C‒83　「コマンドの該当処理開始」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

コマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

常にハイフン（-）が出力されます。

1

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

コマンド名

コマンド名が大文字の英字で出力されます。

（例）

ajsentryコマンドの場合，先頭の「ajs」が除かれ，「ENTRY」といった大文字の英字で出力されます。

7〜11

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS2 - Scenario Operation

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/AJS3 - Software Development Kit

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS2 - Scenario Operation，JP1/AJS3 - Definition Assistant，JP1/AJS3 - Software Development Kitから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-SO

実行元がJP1/AJS2 - Scenario Operationの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

JP1/AJS3-SDK

実行元がJP1/AJS3 - Software Development Kitの場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション

コマンド実行時に指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

実行したコマンドに指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注

コマンドの該当処理開始履歴は，コマンドのオプションに指定した値に誤りがあってエラーになる場合や，存在しないユニットを指定した場合などでは，出力されない場合があります。JP1/AJS3 - Viewからの操作で，定義更新前にエラーが発生した場合や，定義に変更がない場合など，出力されない場合があります。

(84)　「コマンドからスケジューラーサービスへの処理要求開始」ログの出力形式

「コマンドからスケジューラーサービスへの処理要求開始」ログの出力形式を次に示します。

ログ情報にプロセスIDを出力しない場合

I002△日付△時刻△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;REQUEST△コマンド名△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

ログ情報にプロセスIDを出力する場合

I002△日付△時刻△［プロセスID］△ユーザー名△メッセージID△ホスト名△;REQUEST△コマンド名△［操作ユーザー種別］※△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］※△オプション△ユニット名

注※

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTEXTENDに「yes」を指定している場合に「△［操作ユーザー種別］△［要求元ホストIPアドレス,要求元識別情報］」が出力されます。

出力例

I002 Aug 12 09:14:22 jp1admin - JP1_DEFAULT ;REQUEST ENTRY -F AJSROOT1 -n /group/net

各項目について次の表に示します。

表C‒84　「コマンドからスケジューラーサービスへの処理要求開始」ログの出力項目（スケジューラーログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ユーザー名

コマンドを実行したJP1ユーザー名が出力されます。コマンドの実行権限がないJP1ユーザーで実行しようとした場合は，NULL文字列が出力されます。

0〜20

メッセージID

常にハイフン（-）が出力されます。

1

ホスト名

操作の要求元ホスト名が出力されます。

1〜255

コマンド名

コマンド名が大文字の英字で出力されます。

（例）

ajsentryコマンドの場合，先頭の「ajs」が除かれ，「ENTRY」といった大文字の英字で出力されます。

7〜11

操作ユーザー種別

接続したユーザーの種別（ADMINまたはUSER）が出力されます。

ADMIN

Administrators権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザー

USER

一般のユーザー

4，5

要求元ホストIPアドレス

操作の要求元ホストのIPアドレスが出力されます。

次に示すプログラムから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS2 - Scenario Operation

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/AJS3 - Software Development Kit

IPv4：7〜15

IPv6：3〜39

要求元識別情報

リモート実行元の製品を識別するための情報が出力されます。JP1/AJS3 - View，JP1/AJS2 - Scenario Operation，JP1/AJS3 - Definition Assistant，JP1/AJS3 - Software Development Kitから実行した場合，またはコマンドをリモート実行した場合だけ出力されます。

JP1/AJS2-View

実行元がJP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS2-SO

実行元がJP1/AJS2 - Scenario Operationの場合

JP1/AJS2-DA(IN=エクスポート元ファイル名,OUT=エクスポート実行結果ファイル名)

実行元がJP1/AJS3 - Definition Assistantの場合

REMOTE

コマンドをリモート実行した場合，またはリモートジョブネットがコマンドを実行した場合

JP1/AJS3-SDK

実行元がJP1/AJS3 - Software Development Kitの場合

長さが100バイトを超える場合は，100バイトまでが出力されます。

1〜100

オプション

実行したコマンドに指定したオプションが出力されます。

1〜500

ユニット名

実行したコマンドに指定したユニット名が出力されます。

1〜930

注

コマンドからのスケジューラーサービスへの処理要求開始履歴は，スケジューラーサービスへの処理要求前にエラーが発生した場合（コマンドのオプションに指定した値に誤りがあってエラーになる場合や，存在しないユニットを指定した場合など）には，出力されません。

なお，次の場合は，1回の実行で2回分のログが出力されます。

ajssuspendコマンドに-Cオプションを指定

ajsreleaseコマンドに-aオプションまたは-cオプションを指定

付録C.2　キューレスエージェントサービスが出力するログ

JP1/AJS3のキューレスログファイル中に出力されるログの一覧を次の表に示します。

表C‒85　キューレスエージェントサービスのログ一覧

ログ種別

ログ名称

対応する

メッセージのID

対応する

JP1イベント

コマンド名

JP1/AJS3 - Viewからの操作

API

A101

キューレスエージェントサービス開始

KAVS1801-I

なし

−

−

−

A102

キューレスエージェントサービス停止

KAVS1802-I

なし

−

−

−

C901

コマンド要求受付

なし

なし

−

−

−

J101

キューレスジョブ開始

KAVS0251-I

なし

−

−

−

J102

キューレスジョブ正常終了

KAVS0252-I

なし

−

−

−

J103

キューレスジョブ異常終了

KAVS0253-E

なし

−

−

−

J104

キューレスジョブ警告終了

KAVS0254-W

なし

−

−

−

J106

サブミット要求受付

KAVS1984-I

なし

−

−

−

（凡例）

−：該当なし

各ログ情報の出力形式と出力項目について次に説明します。各ログ情報で，共通の出力形式については，「付録C.1(1) ログの共通の出力形式」を参照してください。

なお，出力形式中の「△」は1バイトの空白を示しています。

(1)　「キューレスエージェントサービス開始」ログの出力形式

「キューレスエージェントサービス開始」ログの出力形式を次に示します。

A101△日付△時刻△KAVS1801-I△ホスト名

出力例

A101 Jul 28 12:30:59 KAVS1801-I hostA

各項目について次の表に示します。

表C‒86　「キューレスエージェントサービス開始」ログの出力項目（キューレスログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ホスト名

キューレスエージェントサービスが起動されたホスト名が出力されます。

1〜255

(2)　「キューレスエージェントサービス停止」ログの出力形式

「キューレスエージェントサービス停止」ログの出力形式を次に示します。

A102△日付△時刻△KAVS1802-I△ホスト名

出力例

A102 Jul 28 12:30:06 KAVS1802-I hostA

各項目について次の表に示します。

表C‒87　「キューレスエージェントサービス停止」ログの出力項目（キューレスログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

ホスト名

キューレスエージェントサービスが停止されたホスト名が出力されます。

1〜255

(3)　「コマンド要求受付」ログの出力形式

「コマンド要求受付」ログの出力形式を次に示します。

(a)　ajsqlalter

C901△日付△時刻△ajsqlalter△最大同時ジョブ実行数△最大待ちジョブ数△ユーザーマッピングキャッシュ消去オプション△クラス名△論理ホスト名

(b)　ajsqlattach

C901△日付△時刻△ajsqlattach△論理ホスト名

(c)　ajsqldetach

C901△日付△時刻△ajsqldetach△論理ホスト名△強制終了指定

(d)　ajsqlstop

C901△日付△時刻△ajsqlstop△終了モード

出力例

ajsqlalter

C901 Jul 28 12:07:41 ajsqlalter -1 -1 0

ajsqlattach

C901 Jul 25 18:08:46 ajsqlattach

ajsqldetach

C901 Jul 25 18:08:08 ajsqldetach 0

ajsqlstop

C901 Jul 25 18:06:14 ajsqlstop 0

各項目について次の表に示します。

表C‒88　「コマンド要求受付」ログの出力項目（キューレスログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

論理ホスト名

-hで指定された論理ホスト名が出力されます。指定がない場合は出力されません。

0〜255

最大同時ジョブ実行数

変更する最大同時ジョブ実行数が10進数で出力されます。指定がない場合は-1と出力されます。

1〜4

最大待ちジョブ数

変更する最大待ちジョブ数が10進数で出力されます。指定がない場合は-1と出力されます。

1〜6

ユーザーマッピングキャッシュ消去オプション

「0」または「1」が出力されます。

0：指定なし。

1：指定あり。

1

クラス名

変更対象のクラス名が出力されます。指定がない場合は出力されません。

0〜63

強制終了指定

「0」または「1」が出力されます。

0：指定なし。

1：指定あり。

1

終了モード

「0」または「1」が出力されます。

0：ジョブの終了を待つ。

1：ジョブの終了を待たない。

1

(4)　「キューレスジョブ開始」ログの出力形式

「キューレスジョブ開始」ログの出力形式を次に示します。

J101△日付△時刻△KAVS0251-I△マネージャーホスト名△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID△エージェントホスト名

出力例

J101 Feb 28 17:14:01 KAVS0251-I hostA AJSROOT1:/group/net1/job1:@A100 hostB

各項目について次の表に示します。

表C‒89　「キューレスジョブ開始」ログの出力項目（キューレスログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

マネージャーホスト名

キューレスジョブの実行を依頼したマネージャーホスト名が出力されます。

1〜255

ジョブ名

実行が開始されたキューレスジョブ名が「スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID」の形式で出力されます。

1〜969

エージェントホスト名

キューレスジョブの実行先エージェントホスト名が出力されます。

1〜255

(5)　「キューレスジョブ正常終了」ログの出力形式

「キューレスジョブ正常終了」ログの出力形式を次に示します。

J102△日付△時刻△KAVS0252-I△マネージャーホスト名△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID△エージェントホスト名△戻り値

出力例

J102 Feb 28 17:14:01 KAVS0252-I hostA AJSROOT1:/group/net1/job1:@A100 hostB 0

各項目について次の表に示します。

表C‒90　「キューレスジョブ正常終了」ログの出力項目（キューレスログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

マネージャーホスト名

キューレスジョブの実行を依頼したマネージャーホスト名が出力されます。

1〜255

ジョブ名

正常終了したキューレスジョブ名が「スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID」の形式で出力されます。

1〜969

エージェントホスト名

正常終了したキューレスジョブの実行先エージェントホスト名が出力されます。

1〜255

戻り値

正常終了したキューレスジョブの戻り値が10進数で出力されます。

1〜10

(6)　「キューレスジョブ異常終了」ログの出力形式

「キューレスジョブ異常終了」ログの出力形式を次に示します。

J103△日付△時刻△KAVS0253-E△マネージャーホスト名△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID△エージェントホスト名△終了状態△戻り値

出力例

J103 Feb 28 17:14:01 KAVS0253-E hostA AJSROOT1:/group/net1/job1:@A100 hostB a 0

各項目について次の表に示します。

表C‒91　「キューレスジョブ異常終了」ログの出力項目（キューレスログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

マネージャーホスト名

キューレスジョブの実行を依頼したマネージャーホスト名が出力されます。

1〜255

ジョブ名

異常終了したキューレスジョブ名が「スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID」の形式で出力されます。

1〜969

エージェントホスト名

異常終了したキューレスジョブの実行先エージェントホスト名が出力されます。

1〜255

終了状態

次のどれかが出力されます。

a：異常検出終了

f：起動失敗

c：強制終了

?：終了状態不明

1

戻り値

異常終了したキューレスジョブの戻り値が10進数で出力されます。

1〜10

(7)　「キューレスジョブ警告終了」ログの出力形式

「キューレスジョブ警告終了」ログの出力形式を次に示します。

J104△日付△時刻△KAVS0254-W△マネージャーホスト名△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID△エージェントホスト名△戻り値

出力例

J104 Feb 28 17:14:01 KAVS0254-W hostA AJSROOT1:/group/net1/job1:@A100 hostB 0

各項目について次の表に示します。

表C‒92　「キューレスジョブ警告終了」ログの出力項目（キューレスログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

マネージャーホスト名

キューレスジョブの実行を依頼したマネージャーホスト名が出力されます。

1〜255

ジョブ名

警告終了したキューレスジョブ名が「スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID」の形式で出力されます。

1〜969

エージェントホスト名

警告終了したキューレスジョブの実行先エージェントホスト名が出力されます。

1〜255

戻り値

警告終了したキューレスジョブの戻り値が10進数で出力されます。

1〜10

(8)　「サブミット要求受付」ログの出力形式

「サブミット要求受付」ログの出力形式を次に示します。

J106△日付△時刻△KAVS1984-I△マネージャーホスト名△スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID△エージェントホスト名

出力例

J106 Jul 28 12:21:03 KAVS1984-I hostA AJSROOT1:/group/net1/job1:@A100 hostB

各項目について次の表に示します。

表C‒93　「サブミット要求受付」ログの出力項目（キューレスログ）

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

マネージャーホスト名

キューレスジョブの実行を依頼したマネージャーホスト名が出力されます。

1〜255

ジョブ名

サブミット要求を受け付けたキューレスジョブ名が「スケジューラーサービス名：ジョブ名：実行ID」の形式で出力されます。

1〜969

エージェントホスト名

実行先エージェントホスト名として指定したホスト名が出力されます。

1〜255

付録C.3　定義内容の事前チェックで出力するログ

定義内容の事前チェックで出力する定義チェックログファイル中に出力されるログの一覧を次の表に示します。

表C‒94　定義内容の事前チェックで出力するのログ一覧

ログ種別

ログ名称

対応するメッセージのID

対応するJP1イベント

コマンド名

JP1/AJS3 - Viewからの操作

API

A201

JP1/AJS3 Check Managerサービス起動

KAVS3402-I

−

ajschkstart

−

−

A202

JP1/AJS3 Check Managerサービス停止

KAVS3403-I

−

ajschkstop

−

−

C901

コマンド要求受け付け

−

−

ajschkdef

−

−

A203

JP1/AJS3 Check Agentサービス起動

KAVS3406-I

−

ajschkstart

−

−

A204

JP1/AJS3 Check Agentサービス停止

KAVS3407-I

−

ajschkstop

−

−

（凡例）

−：該当なし

各ログ情報の出力形式と出力項目について次に説明します。各ログ情報で，共通の出力形式については，「付録C.1(1) ログの共通の出力形式」を参照してください。

(1)　「JP1/AJS3 Check Managerサービス起動」ログの出力形式

「JP1/AJS3 Check Managerサービス起動」ログの出力形式を次に示します。

A201△日付△時刻△KAVS3402-I△サービス起動ホスト名

出力例

A201 Aug 12 09:14:22 KAVS3402-I host1

各項目について次の表に示します。

表C‒95　「JP1/AJS3 Check Managerサービス起動」ログの出力項目

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

サービス起動ホスト名

サービス起動ホスト名が出力されます。

1〜255

(2)　「JP1/AJS3 Check Managerサービス停止」ログの出力形式

「JP1/AJS3 Check Managerサービス停止」ログの出力形式を次に示します。

A202△日付△時刻△KAVS3403-I△サービス停止ホスト名

出力例

A202 Aug 12 17:15:20 KAVS3403-I host1

各項目について次の表に示します。

表C‒96　「JP1/AJS3 Check Managerサービス停止」ログの出力項目

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

サービス停止ホスト名

サービス停止ホスト名が出力されます。

1〜255

(3)　「コマンド要求受け付け」ログの出力形式

「コマンド要求受け付け」ログの出力形式を次に示します。

C901△日付△時刻△識別名△チェック項目△実行エージェントプロファイル名※1△登録ユーザー名△ユニット属性プロファイル名※2△出力ファイル名△ユニット完全名

注※1

ajschkdefコマンドに-pオプションを指定した場合だけ「△実行エージェントプロファイル名」が出力されます。-pオプションを指定していない場合は出力されません。

注※2

ajschkdefコマンドに-eオプションを指定した場合だけ「△ユニット属性プロファイル名」が出力されます。-eオプションを指定していない場合は出力されません。

出力例

C901 Aug 12 13:30:18 START O jp1admin C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥log¥ajscheckfile.txt net1

各項目について次の表に示します。

表C‒97　「コマンド要求受け付け」ログの出力項目

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

識別名

コマンドの実行種別が出力されます。

START：定義内容の事前チェックの開始

STATUS：定義内容の事前チェックの実行状態表示

1〜6

チェック項目

コマンドで指定したチェック内容のオプション指定値が出力されます（O，M，C，P，H，U，D，Aの形式）。

1〜7

実行エージェントプロファイル名

-pオプションで指定した実行エージェントプロファイル名が出力されます。

1〜255

登録ユーザー名

-uオプションで指定した登録ユーザー名が出力されます。

1〜31

ユニット属性プロファイル名

-eオプションで指定したユニット属性プロファイル名が出力されます。

1〜255

出力ファイル名

-oオプションで指定した出力ファイル名が出力されます。

1〜255

ユニット完全名

コマンドで指定したユニット完全名が出力されます。

1〜961

(4)　「JP1/AJS3 Check Agentサービス起動」ログの出力形式

「JP1/AJS3 Check Agentサービス起動」ログの出力形式を次に示します。

A203△日付△時刻△KAVS3406-I△サービス起動ホスト名

出力例

A203 Aug 12 09:14:22 KAVS3406-I host1

各項目について次の表に示します。

表C‒98　「JP1/AJS3 Check Agentサービス起動」ログの出力項目

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

サービス起動ホスト名

サービス起動ホスト名が出力されます。

1〜255

(5)　「JP1/AJS3 Check Agentサービス停止」ログの出力形式

「JP1/AJS3 Check Agentサービス停止」ログの出力形式を次に示します。

A204△日付△時刻△KAVS3407-I△サービス停止ホスト名

出力例

A204 Aug 12 17:15:20 KAVS3407-I host1

各項目について次の表に示します。

表C‒99　「JP1/AJS3 Check Agentサービス停止」ログの出力項目

項目名

内容

長さ（単位：バイト）

サービス停止ホスト名

サービス停止ホスト名が出力されます。

1〜255

付録D　組み込みDBの動作に関する知識

組み込みDBの動作に関する知識について説明します。

付録D.1　組み込みDBシステムと組み込みDBプロセス

組み込みDBでは，OS上で稼働している複数のプロセスが，互いに協力してデータベースへのアクセスを管理するという形態をとっています。この管理単位のことを，組み込みDBシステム，その中で稼働する各プロセスのことを，組み込みDBプロセスと呼びます。

次の図に示すように，一つの組み込みDBシステムには，複数の組み込みDBプロセスがあります。一つの組み込みDBシステム上で，複数個同時に稼働する組み込みDBプロセスもあれば，一つしか稼働しない組み込みDBプロセスもあります。このような組み込みDBのプロセス構成やプロセス数については，「付録B.4 組み込みDBのプロセス一覧」を参照してください。

図D‒1　組み込みDBシステムと組み込みDBプロセスの関係

このマニュアルでは，「組み込みDBシステム」のことを，「組み込みDBサーバ」，または単に「組み込みDB」と記載することもあります。組み込みDBを構成するそれぞれのプロセスについて説明する場合には，「組み込みDBプロセス」のように，「プロセス」であることを明記します。

付録D.2　組み込みDBプロセス

(1)　組み込みDBプロセスの種類

組み込みDBのプロセスについて，次に説明します。

(a)　組み込みDBプロセス管理プロセス（pdprcdプロセス）

Windowsの場合，組み込みDBサービスを開始するとpdprcdプロセスが生成され，組み込みDBサービスを停止するとpdprcdプロセスが消滅します。組み込みDBサービスを停止しないでajsembdbstopコマンドで組み込みDBシステムを停止した場合，pdprcdプロセスは消滅しないため，OS上に常駐したままになります。

UNIXの場合，ajsembdbstartコマンドで組み込みDBを開始するとpdprcdプロセスが生成されます。ajsembdbstopコマンドで組み込みDBシステムを停止するとpdprcdプロセスが消滅します。

(b)　組み込みDBシステムの稼働中にOS上に存在するプロセス

組み込みDBシステムを開始すると，pdprcdプロセスが子プロセスを生成します。これらのプロセスは，組み込みDBシステムの稼働中，OS上に存在してデータベースアクセスを制御します。組み込みDBを停止すると，OS上から消滅します。

(c)　組み込みDB操作コマンドプロセス

組み込みDB操作コマンドを実行すると，必要な処理を実行するためのプロセスが生成されます。これらのプロセスは，処理が終了したら，直ちに消滅します。

組み込みDB操作コマンドには，組み込みDBシステムが稼働中にだけ実行できるものと，稼働状態に関係なく実行できるものとがあります。

(2)　組み込みDBプロセスの状態遷移

組み込みDBシステムの動作に伴う，組み込みDBプロセスの動作を次の図に示します。

図D‒2　組み込みDBシステムの動作に伴う組み込みDBプロセスの動作

組み込みDBプロセスの動作について，次に説明します。

(a)　生成

UNIXの場合，pdprcdプロセスはajsembdbstartコマンドによって生成されます。

Windowsの場合，pdprcdプロセスは組み込みDBサービスによって生成されます。

pdprcdプロセス以外のプロセスは，pdprcdプロセスまたは実行された組み込みDB操作コマンドによって生成されます。

(b)　正常終了

組み込みDBプロセスは，存在理由がなくなると，使用した資源（メモリー，ファイルなど）の削除などのあと始末処理を実行したあと，OS上から消滅します。これを正常終了と呼びます。

正常終了のことを「正常停止」と記載することもあります。

(c)　強制終了

組み込みDBプロセスが正常終了する契機でなくても，発生している要求を満たすために，組み込みDBプロセスを直ちに終了させる必要がある場合があります。この場合，pdprcdプロセスが，各組み込みDBプロセスに対して即時終了要求を送信します。それを受けた組み込みDBプロセスは，あと始末処理をしないで直ちに終了します。これを，強制終了と呼びます。

組み込みDBプロセスが強制終了すると，あと始末処理をする専用の組み込みDBプロセスが起動し，強制終了した組み込みDBプロセスの代わりにあと始末処理を実行します。

強制終了は，主に次のような契機で発生します。

組み込みDBシステムの強制停止（ajsembdbstopコマンド-fオプション指定）

組み込みDB操作コマンドの中断（ajsembdbcancelコマンド）

強制終了のことを「強制停止」と記載することもあります。

(d)　異常終了

組み込みDBプロセスは，稼働を続行できないような障害が発生すると，あと始末処理をしないでOS上から消滅します。これを異常終了と呼びます。

組み込みDBプロセスが異常終了すると，あと始末処理をする専用の組み込みDBプロセスが起動し，異常終了した組み込みDBプロセスの代わりにあと始末処理を実行します。さらに，異常終了した状況が致命的で，組み込みDBシステム全体の稼働が続行できないと判断された場合には，組み込みDBシステムを異常終了させます。

異常終了は，主に次のような契機で発生します。

上書きできるシステムログがないことの検知

メモリー不足やディスク容量満杯などによる稼働続行不可の検知

メモリー破壊などの矛盾の検知

付録D.3　組み込みDBシステム

組み込みDBシステムの状態遷移について，次の図に示します。

図D‒3　組み込みDBシステムの状態遷移

図中の組み込みDBシステムの永続的な状態および過渡的な状態については「(1) 組み込みDBシステムの状態」で，組み込みDBシステムの事象については「(2) 組み込みDBシステムの事象」でそれぞれ説明します。

(1)　組み込みDBシステムの状態

図D-3の，永続的な状態および過渡的な状態について説明します。

組み込みDBシステムの状態は，ajsembdbstatusコマンドに-sオプションを指定して確認できます。図D-3中の永続的な状態および過渡的な状態にある括弧内の文字列は，ajsembdbstatusコマンドに-sオプションを指定して表示される「UNIT-STAT」欄の値に対応しています。

(a)　停止状態（STOP）

OS上に，pdprcdプロセス以外の組み込みDBプロセスがない状態を「停止状態」と呼びます。ただし，Windowsの場合，組み込みDBサービスを開始させていないときは，pdprcdプロセスも存在しません。

この状態のとき，スケジューラーデータベースにはアクセスできません。

(b)　開始途中（STARTING）

「停止状態」から「稼働状態」へ遷移する過程の状態を「開始途中」と呼びます。組み込みDBプロセスは順次起動中で，各プロセスは稼働するための準備処理を実行中です。「開始途中」は過渡的な状態で，この状態にとどまることはありません。

この状態のとき，スケジューラーデータベースにはアクセスできません。

(c)　稼働状態（ONLINE）

pdprcdプロセスの子プロセスがすべて起動完了し，初期化処理を完了した時点で，組み込みDBはデータベースアクセス処理を受け付けられる状態になります。この状態を「稼働状態」と呼びます。

スケジューラーデータベースにアクセスできるのは，この状態のときだけです。

(d)　停止途中（STOPPING）

正常停止の場合に，「稼働状態」から「停止状態」へ遷移する過程の状態を「停止途中」と呼びます。組み込みDBのプロセスは順次停止中で，各プロセスは停止するための準備処理を実行中です。「停止途中」は過渡的な状態で，この状態にとどまることはありません。

なお，強制停止および異常終了の場合は，この状態を経由しません。

この状態のとき，スケジューラーデータベースにはアクセスできません。

(e)　再起動中断状態（PAUSE）

障害が発生した場合にだけ発生する状態に「再起動中断状態」があります。

UNIXで，組み込みDBに障害が頻発（30分※以内に連続3回※）すると，この状態になります。Windowsで同様の状況が発生した場合は，「停止状態」になります。

停止状態と同様に，pdprcdプロセス以外のプロセスはOS上にありません。

この状態になると，組み込みDBシステム管理者が障害を除去し，除去したことを明示（ajsembdbstartコマンドの-Rオプション指定）するまでは，再起動しても開始できません。

この状態のとき，スケジューラーデータベースにはアクセスできません。

注※

固定値です。変更できません。

(2)　組み込みDBシステムの事象

組み込みDBシステムの状態遷移には，組み込みDBシステム管理者が実行する組み込みDB操作コマンドによって発生する事象と，組み込みDBシステムによって自動的に発生する事象があります。

図D-3の，事象について次に説明します。

(a)　正常開始・再開始

停止状態の組み込みDBシステムを開始すると，開始途中状態を経て，稼働状態に遷移します。

環境構築直後，または正常停止後の開始を正常開始と呼びます。

強制停止後，または異常終了後の開始を再開始と呼びます。

(b)　正常停止

稼働状態の組み込みDBシステムを正常停止すると，停止途中状態を経て，停止状態に遷移します。

正常停止のことを「正常終了」と記載することもあります。

(c)　強制停止

稼働状態の組み込みDBシステムを強制停止すると，停止途中状態を経由しないで，停止状態に遷移します。

強制停止のことを「強制終了」と記載することもあります。

(d)　異常終了

稼働状態の組み込みDBシステムで何らかの障害が発生すると，組み込みDBシステムは，被害拡大を防ぐために，停止状態または再起動中断状態に遷移します。これを異常終了と呼びます。

具体的には，pdprcdプロセスが，ほかの組み込みDBプロセスをすべて強制終了させます。通常，異常終了すると停止状態に遷移します。ただし，30分※以内に3回※連続で異常終了すると，再起動中断状態に遷移します。

注※

固定値です。変更できません。

異常終了は，主に次のような契機で発生します。

上書きできるシステムログがないことの検知

メモリー不足やディスク容量満杯などによる稼働続行不可の検知

ディスク上のシステム領域破壊の検知

(e)　障害除去後開始

再起動中断状態の組み込みDBシステムに対して障害を除去したあと，ajsembdbstartコマンドに-Rオプションを指定して実行すると，開始途中状態を経て稼働状態に遷移します。この操作を，障害除去後開始と呼びます。この操作は，UNIXの場合にだけ発生します。

付録E　各バージョンの変更内容

各バージョン（07-00以降）での変更点を次に示します。

付録E.1　10-50の変更内容

10-50での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerの変更内容

JP1/AJS3 - Managerをインストール・セットアップした仮想マシンを複製できるようにした。

ディザスター・リカバリー環境の構築の際に，メインホストとリモートホストの論理ホスト名が同一名でも構成できるように機能を拡大した。

起算スケジュールを運用日や休業日に関係なく日数で算出する機能を追加した。

即時実行登録時に，ジョブネットの実行を保留する機能を追加した。

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerに対して，一部のコマンドを実行できる機能を追加した。

資料採取ツール（_04.batまたは_04）と同機能の，jajs_log.batおよびjajs_logの提供を開始した。また，Windows版の資料採取ツールに，資料の出力先を任意に指定できるオプションを追加した。

ajsprintコマンドに，関連線情報の出力順序をユニット名称順にするオプションを追加した。

エージェントホストのIPアドレスを変更する手順を変更した。

AIX，HP-UX，およびSolaris10で使用できる文字コードにUTF-8を追加した。

jajs_killall.clusterコマンドに指定できる論理ホスト名の文字数を拡張した。

AIX V7.1またはAIX V6.1のJP1/AJS3 - Managerと，バージョン08-57以降のJP1/AJS2 - Manager for Mainframeが連携できるようにした。

(2)　JP1/AJS3 - Agentの変更内容

資料採取ツール（_04.batまたは_04）と同機能の，jajs_log.batおよびjajs_logの提供を開始した。また，Windows版の資料採取ツールに，資料の出力先を任意に指定できるオプションを追加した。

エージェントホストのIPアドレスを変更する手順を変更した。

AIX，HP-UX，およびSolaris10で使用できる文字コードにUTF-8を追加した。

jajs_killall.clusterコマンドに指定できる論理ホスト名の文字数を拡張した。

(3)　JP1/AJS3 - Viewの変更内容

［スケジュールルール］ダイアログボックスの［高度］タブにある起算スケジュールの設定で，起算スケジュールを運用日や休業日に関係なく日数で算出する項目を追加した。

［実行登録］ダイアログボックスで，登録方法が［即時実行］の場合に，ジョブネットの実行を保留する項目を追加した。

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerに対して，一部のコマンドを実行できる機能を追加した。

資料採取ツール（_04.batまたは_04）と同機能の，jajs_log.batおよびjajs_logの提供を開始した。また，Windows版の資料採取ツールに，資料の出力先を任意に指定できるオプションを追加した。

付録E.2　10-10の変更内容

10-10での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerの変更内容

マネージャーホストに接続するホストを，IPアドレスで制限する機能を追加した。

未登録ユニットの実行予定をJP1/AJS3 - Viewの［マンスリースケジュール］ウィンドウで確認できる機能を追加した。

JP1ユーザーがJP1/AJS3 - Viewでログインした際に，アクセス権のないスケジューラーサービスをJP1/AJS3 - Viewに表示させない機能を追加した。

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerへの最大同時接続数を，スケジューラーサービス単位で制限できる機能を追加した。

JP1/AJS3 - ViewでJP1ユーザーのパスワードを変更できるようにする機能を追加した。

Linux 5.1（x86）以降およびLinux 5.1（AMD/Intel 64）以降をサポート対象とした。

Solaris 11（SPARC）に関する記載を追加した。

(2)　JP1/AJS3 - Agentの変更内容

エージェントホストに接続するホストを，IPアドレスで制限する機能を追加した。

Solaris 11（SPARC）に関する記載を追加した。

(3)　JP1/AJS3 - Viewの変更内容

未登録ユニットの実行予定を［マンスリースケジュール］ウィンドウで確認できる機能を追加した。

JP1ユーザーがJP1/AJS3 - Viewでログインした際に，アクセス権のないスケジューラーサービスを［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）に表示しない機能を追加した。

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerへの最大同時接続数を，スケジューラーサービス単位で制限できる機能を追加した。

JP1/AJS3 - ViewでJP1ユーザーのパスワードを変更できるようにする機能を追加した。

［カスタムジョブの登録］ダイアログボックスおよび［カスタムジョブ登録情報］ダイアログボックスの表示方式を変更した。

機能メニューの［ジョブネット定義］を選択しているときに，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアに実行登録済みのジョブネットを表示できるようにした。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウで使用しないユニットアイコンを非表示にする機能（［デフォルト値の設定］ダイアログボックスの設定）を拡張した。

［ログイン］画面に表示される，前回ログイン時のユーザー名および接続先ホスト名の履歴を抑止する機能を追加した。

付録E.3　10-00の変更内容

10-00での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerの変更内容

IPv6アドレスでの通信をサポートした。

JP1/AJS3の新規インストール時に，JP1/AJS3に対してスーパーユーザー権限と同等の操作権限を持つユーザー（AJS管理者）を設定できる機能を追加した。

ジョブに定義した実行ファイルが異常終了した場合に，ジョブを自動でリトライする機能を追加した。

待ち合わせ条件を，起動条件付きジョブネットにも設定できるようにした。また，待ち合わせ対象ユニットとして起動条件付きユニットを指定できるようにした。

判定ジョブが正常終了した場合に，従属ジョブを再実行できるようにした。

判定ジョブの判定条件に，背反条件や範囲条件を追加した。

Windowsイベントログ監視ジョブで監視できるログに，Windows Server 2008で追加されたログ種別やイベント種別を追加した。

実行間隔制御ジョブが起動条件として定義された場合に，起動条件の監視開始直後に起動条件を成立させることができるオプションを追加した。

メール送信ジョブを使用する場合に，Outlookを使用しないでメールを送信する機能を追加した。

Windows Server 2008でSNMPトラップを発行できるようにした。

組み込みDB管理プロセスの体系を改善した。

JP1/AJS3 Databaseサービスのスタートアップの種類を「手動」にして，JP1/AJS3 Database ClusterServiceサービスが作成されないようにした。

管理者権限を持つOSユーザーにマッピングされたJP1ユーザーであっても，設定されたJP1権限レベルに従って実行権限がチェックされるオプションを追加した。

ajsentryコマンドで確定実行登録をする場合に，期間指定できるようにした。

jajs_setupコマンドやjajs_setup_clusterコマンドで組み込みDBを構築する際に，指定できるオプションを追加した。

ajsembdbidlistコマンドおよびajsembdbstatusコマンドで，組み込みDBの状態を表示できるようにした。

組み込みDBの構築の際に，組み込みDB設定ファイルを生成するようにした。ajsembdbbuildコマンドで組み込みDBを構築する場合に，この組み込みDB設定ファイルを指定することで，以前構築した組み込みDBと同じ構成の組み込みDBが構築できるようにした。

JP1/AJS3 - Software Development Kitと連携できるようにした。

JP1/DH - AJEと連携できるようにし，標準カスタムジョブにDHAJEWを追加した。

次のOSをサポート対象外とした。

Windows Server 2008（IPF）

Windows Server 2003（IPF）

Solaris 9（SPARC）

Solaris 10（x64）

Solaris 10（x86）

Linux 5（x86）

Linux 5（AMD/Intel 64）

Linux 5（IPF）

次のOSをサポート対象とした。

Windows Server 2012

Solaris 11（SPARC）

(2)　JP1/AJS3 - Agentの変更内容

IPv6アドレスでの通信をサポートした。

JP1/AJS3の新規インストール時に，JP1/AJS3に対してスーパーユーザー権限と同等の操作権限を持つユーザー（AJS管理者）を設定できる機能を追加した。

実行間隔制御ジョブが起動条件として定義された場合に，起動条件の監視開始直後に起動条件を成立させることができるオプションを追加した。

メール送信ジョブを使用する場合に，Outlookを使用しないでメールを送信する機能を追加した。

Windows Server 2008でSNMPトラップを発行できるようにした。

Windowsイベントログ監視ジョブで監視できるログに，Windows Server 2008で追加されたログ種別やイベント種別を追加した。

次のOSをサポート対象外とした。

Windows Server 2008（IPF）

Windows Server 2003（IPF）

Solaris 9（SPARC）

Solaris 10（x64）

Solaris 10（x86）

Linux 5（x86）

Linux 5（AMD/Intel 64）

Linux 5（IPF）

次のOSをサポート対象とした。

Windows Server 2012

Solaris 11（SPARC）

(3)　JP1/AJS3 - Viewの変更内容

次のウィンドウに，リトライ情報が表示されるようにした。

［デイリースケジュール］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

［詳細スケジュール］ダイアログボックス

［モニタ詳細−［アイコン名］］ダイアログボックス

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのリストエリアに，リトライ設定の有無が表示されるようにした。

［検索］ウィンドウで指定できる検索条件に，［リトライ設定］および［リトライ実行］を追加した。また，［検索］ウィンドウに表示される検索結果に，自動リトライに関する項目を追加した。

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウから［デイリースケジュール］ウィンドウおよび［マンスリースケジュール］ウィンドウを表示できるようにした。

［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウおよび［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウに，待ち合わせ対象が起動条件付きジョブネットの場合の設定項目が表示されるようにした。

［待ち合わせ条件の設定］ダイアログボックスに，待ち合わせ対象ユニットが起動条件付きジョブネットの場合の設定項目を追加した。

［表示項目設定］ダイアログボックスで，［ジョブネットエディタ］ウィンドウおよび［ジョブネットモニタ］ウィンドウのリストエリアの表示項目を設定できるようにした。

UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，カスタムジョブ，およびオペレーションジョブの詳細定義に，自動リトライに関する定義項目を追加した。

判定ジョブの判定条件に，背反条件や範囲条件を追加した。

Windowsイベントログ監視ジョブの詳細定義の［ログ種別］および［イベントの種別］に，Windows Server 2008で追加されたログ種別やイベント種別を追加した。

実行間隔制御ジョブの詳細定義に，起動条件の監視開始直後に起動条件を成立させるかどうかを指定する［開始直後に満了］オプションを追加した。

ネストジョブネットのスケジュール設定で［上位のジョブネットに依存する］をチェックした場合に，定義済みのスケジュールルールが削除される前に確認メッセージを表示する機能を追加した。

次のOSをサポート対象とした。

Windows 8.1

Windows 8

Windows Server 2012

［ジョブネットエディタ］ウィンドウおよび［ジョブネットモニタ］ウィンドウの複数起動を抑止するオプションを追加した。

付録E.4　09-50の変更内容

09-50での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerの変更内容

異なるジョブネット間のユニットの実行順序を制御する方法として，待ち合わせ条件を使用できるようにした。

マクロ変数を指定できる定義項目を拡張した。また，マクロ変数を使用して情報を引き継ぐ，引き継ぎ情報設定ジョブを追加した。

新規作成またはコピーしたユニットの属性を上位ユニットから継承する機能，およびジョブの実行ユーザーを固定できる機能を追加した。

許可していない実行エージェントでのジョブ実行を防ぐ機能を追加した。

一時変更の操作情報を一覧で確認して，任意の情報を再操作（再反映）できる機能を追加した。

開始時刻が一定間隔のスケジュールルールをまとめて定義できる機能，および複数のスケジュールルールをまとめて削除する機能を追加した。

ジョブ終了のJP1イベントをジョブ稼働情報として利用できるようにするため，出力するJP1イベントの拡張属性（固有情報）に「実行ユーザー名」と「実行時間」を追加した。

JP1/Advanced Shellと連携できるようにした。

次のOSをサポート対象とした。

Linux 6（x86）

Linux 6（x64）

(2)　JP1/AJS3 - Agentの変更内容

次のOSをサポート対象とした。

Linux 6（x86）

Linux 6（x64）

(3)　JP1/AJS3 - Viewの変更内容

［検索］ウィンドウで指定できる検索条件に，［参照カレンダー］，［待ち合わせ対象］，および［登録種別］を追加した。

［ジョブネットエディタ］および［ジョブネットモニタ］ウィンドウで上位階層への移動時に移動前のネストジョブネットを選択状態で表示するオプションを追加した。

付録E.5　09-10の変更内容

09-10での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerの変更内容

ディスクコピーによるミラーリングに対応し，ディザスター・リカバリー運用をできるようにした。

JP1/AJS2 for Mainframe バージョン8と連携できるようにした。

(2)　JP1/AJS3 - Viewの変更内容

［ジョブネットモニタ］ウィンドウに，当日に実行された，または実行予定があるユニットだけを通常表示し，それ以外のユニットおよび関連線を淡い色で表示する機能を追加した。

［検索］ウィンドウでの検索条件に［期間指定］を追加した。また，検索結果をサマリー監視画面で表示させる操作を簡略化した。

［モニタ詳細−［カスタムジョブ名］］ダイアログボックスに任意のプログラムを起動できる［起動］ボタンを追加した。

JP1/AJS3 - Definition Assistant 09-10で追加されたユーザー認証機能によって，JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Definition Assistantを起動する際にJP1ユーザー名の指定が必要になったことに伴い，［ツールの登録］ダイアログボックスの［置換文字列］で選択できる項目として「JP1ユーザー名」を追加した。

付録E.6　09-00の変更内容

09-00での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerの変更内容

JP1/AJS3の標準データベースを組み込みDBに変更した。

組み込みDBに関連する次の機能を変更した。

データベースモデルの大規模・中規模・小規模の容量を変更した

データベース領域およびシステムログの自動増分機能を追加した

システムログ運用を廃止した

組み込みDBを制御するコマンドの機能を改善した

ISAMデータベースは，QUEUEジョブ，サブミットジョブ使用時だけ使用するデータベースとした。

ジョブやジョブネットの実行先を実ホスト名ではなく，エージェントホストの論理的な名称である実行エージェント名で指定できるエージェント管理機能を追加した。

サービス停止時に「キューイング」状態のジョブをサービス再起動（ホットスタート）時に「先行終了待ち」状態に戻したあと，再度サブミットするように変更した。

実行登録中にジョブネット定義を切り替えられるジョブネットリリース機能を追加した。

スケジューラーサービスごとにジョブ実行制御マネージャープロセス（jpqman），イベント・アクション制御マネージャープロセス（jpomanager）を起動するようにした。

スケジューラーログファイルを，スケジューラーサービス単位またはホスト単位に出力できるようにした。

次に示す機能を改善した。

ジョブネットの保存世代数の管理方式

起動条件付きジョブネットの監視世代の成立方式

起動条件の成立による実行世代の滞留方式

ajsshowコマンドのフォーマット指示子の指定で，標準出力ファイル名を出力できるようにした。

［マネージャー環境設定］ダイアログボックスを廃止し，jajs_configコマンドで環境を設定するようにした。

次の環境設定パラメーターを追加した。

FixedHostnameForAgent

NotificationConstantRetry

NotificationRetryInterval

NotificationRetryCount

ClientConnectTimeout

(2)　JP1/AJS3 - Agentの変更内容

［エージェント環境設定］ダイアログボックスを廃止し，jajs_configコマンドで環境を設定するようにした。

メッセージキューシステムとの連携機能をサポート対象外とした。

次の環境設定パラメーターを追加した。

FixedHostnameForAgent

NotificationConstantRetry

NotificationRetryInterval

NotificationRetryCount

ClientConnectTimeout

(3)　JP1/AJS3 - Viewの変更内容

ジョブやジョブネットの実行先を実ホスト名ではなく，エージェントホストの論理的な名称である実行エージェント名で指定できるエージェント管理機能を追加した。

実行登録中にジョブネット定義を切り替えられるジョブネットリリース機能を追加した。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウに機能メニューを追加し，タスク志向で操作できるようにした。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）を追加し，ジョブネットの進捗率などを表示できるようにした。

起動モードを追加し，JP1/AJS3 - Viewを次に示すモードで表示できるようにした。

標準モード

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウに機能メニューを表示するモード

監視モード

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）だけを表示する監視専用のモード

互換モード

バージョン8以前のJP1/AJS3 - Viewと同じ動作をするモード

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）に，詳細情報エリアを追加し，詳細情報を表示できるようにした。

起動条件の詳細定義で，監視世代の多重起動と起動条件成立時の実行世代の滞留について動作を選択できる機能を追加した。

一覧情報を絞り込めるリストフィルター機能を追加した。

一覧情報をCSV形式で記憶できる機能を追加した。

［デイリースケジュール］ウィンドウ，および［マンスリースケジュール］ウィンドウの表示日または表示月をボタンで切り替えられるようにした。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，および［ジョブネットモニタ］ウィンドウにリストエリアを追加し，ジョブネットに定義されているジョブを一覧表示できるようにした。

［検索］ウィンドウを追加し，詳細な検索条件を設定したり，検索結果のユニットを操作したりできるようにした。

ホイールマウスで画面をスクロールできるようにした。

各ウィンドウの一覧形式のエリアで，表示項目の［種別］を分類して表示するか詳細に表示するかを選択する機能を追加した。

［詳細定義］ダイアログボックスで特定の定義項目を変更できないようにする機能を追加した。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのアイコンリストで，使用しないアイコンを表示しない機能を追加した。

Windows 7をサポート対象OSとした（JP1/AJS3 - View 09-00-05以降）。

付録E.7　08-50の変更内容

08-50での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS2 - Managerの変更内容

ジョブを実行所要時間によって終了遅延監視する機能を追加した。

ジョブネットコネクタで異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序を制御できるようにした。

定義内容の事前チェックで，チェック対象のジョブネット配下にユニット間の実行順序不正があった場合，該当するユニット名をチェック結果格納ファイルに出力するようにした。

UNIXジョブ実行時のファイル権限チェックで，ファイルパーミッションのほか，アクセス制御リストやセカンダリーグループの設定を有効にする機能を追加した。

実行ホストのJP1/AJS2サービスが停止してもイベントジョブの実行を継続させる機能を追加した。

ジョブネットの実行登録状態を登録予定情報としてエクスポート／インポートする機能を追加した。

UNIXホストのメッセージキュー（TP1/LiNK，TP1/Message Queue，MQSeries）連携をサポート対象外とした。

Windows Server 2008，Windows Server 2008（IPF）をサポート対象OSとした。

(2)　JP1/AJS2 - Agentの変更内容

UNIXジョブ実行時のファイル権限チェックで，ファイルパーミッションのほか，アクセス制御リストやセカンダリーグループの設定を有効にする機能を追加した。

UNIXホストのメッセージキュー（TP1/LiNK，TP1/Message Queue，MQSeries）連携をサポート対象外とした。

Windows Server 2008，Windows Server 2008（IPF）をサポート対象OSとした。

(3)　JP1/AJS2 - Viewの変更内容

ジョブを実行所要時間によって終了遅延監視する機能を追加した。

ジョブネットコネクタで異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序を制御できるようにした。

［フィルタの設定］ダイアログボックスに，［デイリースケジュール］ウィンドウおよび［マンスリースケジュール］ウィンドウで，保留予定ユニットを「保留中」のユニットとしてフィルタ表示させるオプションを追加した。

付録E.8　08-10の変更内容

08-10での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS2 - Managerの変更内容

ルートジョブネットの実行順序を制御するジョブネットコネクタを追加した。

ジョブネット定義変更など，操作履歴の詳細をスケジューラーログに出力するオプションを追加した。

スケジューラーログからログを抽出するajslogprintコマンドを追加した。

(2)　JP1/AJS2 - Viewの変更内容

ルートジョブネットの実行順序を制御するジョブネットコネクタを定義，操作，監視できるようにした。

任意のジョブまたはジョブネットの先行・後続ユニットを強調表示する機能を追加した。

Windows Vistaをサポート対象OSとした。

付録E.9　08-00の変更内容

08-00での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS2 - Managerの変更内容

インストール・セットアップ時に，環境設定項目の推奨値を設定するようにした。

ファイル監視ジョブで2ギガバイトを超えるファイル（ラージファイル）を監視できるようにした。

JP1/AJS2 - Viewの接続状況をajsstatusコマンドで出力できるようにした。

組み込みDBを制御する次のコマンドを追加した。

ajsembdbaddareaコマンド（組み込みDBのデータベース領域の拡張）

ajsembdbaddlogコマンド（組み込みDBのログ領域の拡張）

ajsembdbcancelコマンド（組み込みDBの操作コマンドの実行中断）

ajsembdboplogコマンド（組み込みDBのログ操作）

ajsembdbreclaimコマンド（組み込みDBのメンテナンス）

ajsembdbrorgコマンド（組み込みDBのデータのアンロード・リロード）

ajsembdbstartコマンド（組み込みDBの開始）

ajsembdbstatusコマンド（組み込みDBの監視）

ajsembdbstopコマンド（組み込みDBの停止）

ajsembdbunsetコマンド（組み込みDBのアンセットアップ）

なお，ajsembdbreclaimコマンドのサポートに合わせて，空きページ解放に掛かる実行時間を改善した。

JP1/AJS2 - Datareplicatorと連携して別ホストへのDBレプリケーションをできるようにした。

JP1/AJS2 - Configurationと連携して構成情報を管理できるようにした。

JP1/IM - Planning Operationと連携してオペレーションジョブを実行できるようにした。

JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS2と連携して稼働状況を分析できるようにした。

jajs_startコマンド，およびjajs_start.clusterコマンドでJP1/AJS2起動時にプロセスの起動状態を確認できるようにした（UNIX限定）。

使用できる言語にUnicode（UTF-8）を追加した（Linux限定）。

Windows 2000，Windows XP Professional，およびWindows Server 2003で提供していた関数を廃止した。

Windows 2000，Windows XP Professional，Windows Server 2003，およびWindows Server 2003（IPF）で提供していた次のコマンドを廃止した。

jsubcmdコマンド

jsubwinコマンド

(2)　JP1/AJS2 - Agentの変更内容

インストール・セットアップ時に，環境設定項目の推奨値を設定するようにした。

ファイル監視ジョブで2ギガバイトを超えるファイル（ラージファイル）を監視できるようにした。

使用できる言語にUnicode（UTF-8）を追加した（Linux限定）。

(3)　JP1/AJS2 - Viewの変更内容

JP1/AJS2 - Configuration Managerと連携できるようにした。

JP1/IM - Planning Operation用のオペレーションジョブを操作できるようにした。

アイコンを変更した。

付録E.10　07-50の変更内容

07-50での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS2 - Managerの変更内容

JP1/AJS2 - Scenario Operation Managerとの連携機能をサポートした。

実行登録時にマクロ変数の引き継ぎ情報を指定できる機能を追加した。

判定ジョブで変数の判定をできるようにした。

起動条件付きジョブネットが異常終了したときの実行抑止機能を追加した。

ユニット定義を開発環境から本番環境に移行したとき，本番環境上で最終チェックとして使用できる定義内容の事前チェック機能を追加した。

イベント・アクション制御マネージャーに未処理のデータが大量に蓄積して遅延が発生した場合に，イベント・アクション制御マネージャーが保持している情報を削除できるjpomanevresetコマンドを追加した。また，問題の発生している起動条件とエージェントを特定する方法として，送信頻度の高いエージェントと起動条件の情報を表示するjpomanevshowコマンドを追加した。

(2)　JP1/AJS2 - Agentの変更内容

ユニット定義を開発環境から本番環境に移行したとき，本番環境上で最終チェックとして使用できる定義内容の事前チェック機能を追加した。

(3)　JP1/AJS2 - Light Editionの変更内容

実行登録時にマクロ変数の引き継ぎ情報を指定できる機能を追加した。

判定ジョブで変数の判定をできるようにした。

起動条件付きジョブネットが異常終了したときの実行抑止機能を追加した。

ユニット定義を開発環境から本番環境に移行したとき，本番環境上で最終チェックとして使用できる定義内容の事前チェック機能を追加した。

イベント・アクション制御マネージャーに未処理のデータが大量に蓄積して遅延が発生した場合に，イベント・アクション制御マネージャーが保持している情報を削除できるjpomanevresetコマンドを追加した。また，問題の発生している起動条件とエージェントを特定する方法として，送信頻度の高いエージェントと起動条件の情報を表示するjpomanevshowコマンドを追加した。

(4)　JP1/AJS2 - Viewの変更内容

JP1/AJS2 - Scenario Operation Managerとの連携機能をサポートした。

実行登録時にマクロ変数の引き継ぎ情報を指定できる機能を追加した。

判定ジョブで変数の判定をできるようにした。

起動条件付きジョブネットが異常終了したときの実行抑止機能を追加した。

［JP1/AJS2 - View］ウィンドウに，［追加］，［日時変更］，［即時実行］，および［変更解除］の操作を実行できるオプションを追加した。

付録E.11　07-11の変更内容

07-11での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS2 - Managerの変更内容

Cm2連携でJP1/Cm2/NNM 07-10と連携できるようにした。

デスクトップヒープ領域の消費を抑える機能を追加した（Windows限定）。

スケジューラーサービスのデータベースへの接続の最大待ち合わせ時間を指定できる機能を追加した。

(2)　JP1/AJS2 - Light Editionの変更内容

Cm2連携でJP1/Cm2/NNM 07-10と連携できるようにした。

デスクトップヒープ領域の消費を抑える機能を追加した。

スケジューラーサービスのデータベースへの接続の最大待ち合わせ時間を指定できる機能を追加した。

(3)　JP1/AJS2 - Viewの追加・変更機能

［貼り付け（拡張）］メニューコマンドを追加し，ユニットと関連線を同時にコピーできるようにした。

複数のユニットから一つのユニットに対して関連線を引けるようにした。

Cm2連携でJP1/Cm2/NNM 07-10と連携できるようにした。

JP1/AJS2 Console ViewからJP1/AJS2 - Viewの［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示するとき，すでに起動されているJP1/AJS2 - Viewがあれば，そのJP1/AJS2 - View上で［ジョブネットモニタ］ウィンドウを起動する機能を追加した。

付録E.12　07-10の変更内容

07-10での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS2 - Managerの変更内容

Linux版JP1/Automatic Job Management System 2 - Managerをサポートした。

統合トレースログだけに出力していたメッセージをsyslogにも出力できるようにした（UNIX限定）。

資料採取ツールで次の機能を追加した。

論理ホスト名を指定できるようにした。

採取できる資料を限定できる機能を追加した。

採取できる資料を追加した。

メッセージの説明を改善した。

障害時に緊急で実行できる緊急実行コマンドを追加した。

受信するファイルのファイルサイズなどに制限を掛けて，一部のジョブの処理でシステム全体に影響が出ないように運用するための機能を追加した。

イベント・ジョブ情報，待機情報ファイルの更新時に同期書き込みを行う機能を追加した。

MQ Series連携時の監視間隔を秒単位で設定する機能を追加した。

Cm2連携でJP1/Cm2/NNM 07-01と連携し，Windows XP上で動作できるようにした。

Cm2連携でJP1/Cm2/NNM 07-01と連携し，Solaris 9上で動作できるようにした。

Cm2連携で，JP1/Cm2/NNM 07-10およびHP NNM 6.41との連携をサポートした。

TCP/IP通信接続エラーのリトライ間隔・回数を変更できるようにした。

ジョブを配信するエージェントホストの決定方式を設定できるようにした。

イベント・アクション制御の詳細プロセスがシグナル終了した場合，すべての詳細プロセスを停止してイベント・アクション制御エージェントプロセスを終了する機能を追加した。

提供する関数の対応するコンパイラーとして，Microsoft(R) Visual C++ .NET Version 2003を追加した。

ajsshowコマンドで終了状態の保留属性を表示できるようにした。

ajsshowコマンドのフォーマット指示子指定で，未来世代数を出力できるようにした。

ajsnameコマンドでユニットIDからユニット完全名を出力する機能を追加した。

(2)　JP1/AJS2 - Agentの変更内容

資料採取ツールで次の機能を追加した。

論理ホスト名を指定できるようにした。

採取できる資料を限定できる機能を追加した。

採取できる資料を追加した。

メッセージの説明を改善した。

MQ Series連携時の監視間隔を秒単位で設定する機能を追加した。

イベント・アクション制御の詳細プロセスがシグナル終了した場合，すべての詳細プロセスを停止してイベント・アクション制御エージェントプロセスを終了する機能を追加した。

イベント・ジョブ情報，待機情報ファイルの更新時に同期書き込みを行う機能を追加した。

統合トレースログだけに出力していたメッセージをsyslogにも出力できるようにした（UNIX限定）。

(3)　JP1/AJS2 - Light Editionの変更内容

統合トレースログだけに出力していたメッセージをsyslogにも出力できるようにした（UNIX限定）。

資料採取ツールで次の機能を追加した。

論理ホスト名を指定できるようにした。

採取できる資料を限定できる機能を追加した。

採取できる資料を追加した。

メッセージの説明を改善した。

受信するファイルのファイルサイズなどに制限を掛けて，一部のジョブの処理でシステム全体に影響が出ないように運用するための機能を追加した。

障害時に緊急で実行できる緊急実行コマンドを追加した。

イベント・ジョブ情報，待機情報ファイルの更新時に同期書き込みを行う機能を追加した。

MQ Series連携時の監視間隔を秒単位で設定する機能を追加した。

Cm2連携でJP1/Cm2/NNM 07-01と連携し，Windows XP上で動作できるようにした。

Cm2連携でJP1/Cm2/NNM 07-01と連携し，Solaris 9上で動作できるようにした。

TCP/IP通信接続エラーのリトライ間隔・回数を変更できるようにした。

イベント・アクション制御の詳細プロセスがシグナル終了した場合，すべての詳細プロセスを停止してイベント・アクション制御エージェントプロセスを終了する機能を追加した。

提供する関数の対応するコンパイラーとして，Microsoft(R) Visual C++ .NET Version 2003を追加した。

ajsshowコマンドで終了状態の保留属性を表示できるようにした。

ajsshowコマンドのフォーマット指示子指定で，未来世代数を出力できるようにした。

ajsnameコマンドでユニットIDからユニット完全名を出力する機能を追加した。

(4)　JP1/AJS2 - Client Toolkitの変更内容

資料採取ツールで次の機能を追加した。

採取できる資料を追加した。

メッセージの説明を改善した。

(5)　JP1/AJS2 - Viewの追加・変更機能

資料採取ツールで次の機能を追加した。

論理ホスト名を指定できるようにした。

採取できる資料を限定できる機能を追加した。

採取できる資料を追加した。

メッセージの説明を改善した。

標準カスタムジョブに，Cosminexus Managerと連携するジョブ（クラス名：COSMNGSV，COSMNGAP）を追加した。

JP1/AJS2 - Viewのログファイルの上限値を拡張した。

JP1/AJS2 Console Viewのログファイルの上限値を拡張した。

JP1/AJS2 - Viewで，繰り返し出力していたログ情報をまとめて出力するようにした。

JP1/AJS2 Console Viewで，繰り返し出力していたログ情報をまとめて出力するようにした。

Windows版のJP1/AJS2 - Viewで［スタート］メニューに［ヘルプ］メニューを追加した。

Cm2連携でJP1/Cm2/NNM 07-01と連携し，Windows XP上で動作できるようにした。

Cm2連携でJP1/Cm2/NNM 07-01と連携し，Solaris 9上で動作できるようにした。

付録E.13　07-00の変更内容

07-00での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS2 - Managerの変更内容

JP1/AJS2を一時的に縮退させ，運用している業務を途切れることなく，ISAMデータベース（スケジューラーデータベースおよびジョブ実行環境データベース）を再編成できる機能をサポートした。

ISAMデータベースを並列に再編成できるようにした。

追加できるスケジューラーサービスの数を，9から20に変更した。

ajsshowなどのコマンド（参照系コマンド）の実行時期や，操作系のコマンドのサービスへの処理要求履歴を，操作ログとしてスケジューラーログに出力するオプションをサポートした。

ジョブネットの保存世代数を，99から999に変更した。

JP1/AJS2のコールドスタート時に，ジョブ実行環境のデータベースを削除して，JP1/AJS2の起動時間が短くなるようにした。

ジョブ実行制御の環境設定で，ユーザープロファイル情報を有効にする機能をサポートした。

ジョブ情報の保存日数を0日にした場合で，ジョブが異常終了しても，保存時間を変更することで対処できるようにした。

JP1/AJS2起動時にジョブ情報削除処理を抑止できるようにした。

イベントジョブを使用する場合，DNS環境（FQDN形式のホスト名）でも運用できるようにした。

引き継ぎ情報中の「"（ダブルクォーテーションマーク）」の有無を意識しないで，イベントジョブの受信情報をマクロ変数として，標準ジョブやアクションジョブのパラメーターに引き継げるようにした。

JP1/Baseで対応した拡張正規表現を，JP1/Baseの設定に合わせて，イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブ，およびWindowsイベントログ監視ジョブで使用できるようにした。

キューレスジョブを実行できる機能をサポートした。

以前のバージョン（06-71）で別製品であったJP1/AJS2 - Consoleを統合した。

JP1/AJS2 - Consoleで業務スコープを階層化できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで監視オブジェクトに対して操作できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで任意の画像を背景として表示できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで監視オブジェクトと業務スコープのアイコンを任意のアイコンに変更できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで保留属性が設定されている監視オブジェクトを色で識別できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで監視オブジェクトの状態を任意のタイミングで更新できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで監視オブジェクトの監視方法に次のモードを追加した。

当日時刻予定優先

全世代時刻予定優先

JP1/AJS2 - Consoleの定義情報を標準出力ファイルに出力するコマンド（ajscmprintコマンド）を追加した。

ジョブネットの実行所要時間に対する終了遅延の監視ができる機能をサポートした。

ajsprintコマンドのフォーマット指示子指定で，ユニットの作成日時を出力できるようにした。

ajsshowコマンドのフォーマット指示子指定で，ユニットに設定されたコメントを出力できるようにした。

ajsshowコマンドのフォーマット指示子指定で，ジョブが異常終了した場合に，異常終了ジョブまたはその後続ユニットから再実行した場合に掛かる実行所要時間の推定値を出力できるようにした。

イベントジョブが，打ち切り時間で終了するときの終了状態を選択できるようにした。

JP1イベント送信ジョブにイベントの到達確認機能をサポートした。

JP1イベント受信監視ジョブに過去のイベントを検索する機能をサポートした。

(2)　JP1/AJS2 - Advanced Managerの変更内容

JP1/AJS2で使用できるデータベース種別として，組み込みDB（HiRDB）をサポートした。

(3)　JP1/AJS2 - Light Editionの変更内容

JP1/AJS2を一時的に縮退させ，運用している業務を途切れることなく，ISAMデータベース（スケジューラーデータベースおよびジョブ実行環境データベース）を再編成できる機能をサポートした。

ISAMデータベースを並列に再編成できるようにした。

追加できるスケジューラーサービスの数を，9から20に変更した。

ajsshowコマンドなどのコマンド（参照系コマンド）の実行時期や，操作系のコマンドのサービスへの処理要求履歴を，操作ログとしてスケジューラーログに出力するオプションをサポートした。

ジョブネットの保存世代数を，99から999に変更した。

JP1/AJS2のコールドスタート時に，ジョブ実行環境のデータベースを削除して，JP1/AJS2の起動時間が短くなるようにした。

ジョブ実行制御の環境設定で，ユーザープロファイル情報を有効にする機能をサポートした。

ジョブ情報の保存日数を0日にした場合で，ジョブが異常終了しても，保存時間を変更することで対処できるようにした。

JP1/AJS2起動時にジョブ情報削除処理を抑止できるようにした。

イベントジョブを使用する場合，DNS環境（FQDN形式のホスト名）でも運用できるようにした。

引き継ぎ情報中の「"（ダブルクォーテーションマーク）」の有無を意識しないで，イベントジョブの受信情報をマクロ変数として，標準ジョブやアクションジョブのパラメーターに引き継げるようにした。

JP1/Baseで対応した拡張正規表現を，JP1/Baseの設定に合わせて，イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブ，およびWindowsイベントログ監視ジョブで使用できるようにした。

以前のバージョン（06-71）で別製品であったJP1/AJS2 - Consoleを統合した。

JP1/AJS2 - Consoleで業務スコープを階層化できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで監視オブジェクトに対して操作できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで任意の画像を背景として表示できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで監視オブジェクトと業務スコープのアイコンを任意のアイコンに変更できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで保留属性が設定されている監視オブジェクトを色で識別できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで監視オブジェクトの状態を任意のタイミングで更新できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで監視オブジェクトの監視方法に次のモードを追加した。

当日時刻予定優先

全世代時刻予定優先

JP1/AJS2 - Consoleの定義情報を標準出力ファイルに出力するコマンド（ajscmprintコマンド）を追加した。

ジョブネットの実行所要時間に対する終了遅延の監視ができる機能をサポートした。

ajsprintコマンドのフォーマット指示子指定で，ユニットの作成日時を出力できるようにした。

ajsshowコマンドのフォーマット指示子指定で，ユニットに設定されたコメントを出力できるようにした。

ajsshowコマンドのフォーマット指示子指定で，ジョブが異常終了した場合に，異常終了ジョブまたはその後続ユニットから再実行した場合に掛かる実行所要時間の推定値を出力できるようにした。

イベントジョブが，打ち切り時間で終了するときの終了状態を選択できるようにした。

JP1イベント送信ジョブにイベントの到達確認機能をサポートした。

JP1イベント受信監視ジョブに過去のイベントを検索する機能をサポートした。

(4)　JP1/AJS2 - Agentの変更内容

引き継ぎ情報中の「"（ダブルクォーテーションマーク）」の有無を意識しないで，イベントジョブの受信情報をマクロ変数として，標準ジョブやアクションジョブのパラメーターに引き継げるようにした。

キューレスジョブを実行できる機能をサポートした。

JP1イベント送信ジョブにイベントの到達確認機能をサポートした。

イベントジョブが，打ち切り時間で終了するときの終了状態を選択できるようにした。

JP1イベント受信監視ジョブに過去のイベントを検索する機能をサポートした。

JP1/AJS2 - Agentの起動時に認証サーバへのアクセスを行わないようにした（07-00-/C以降）。

(5)　JP1/AJS2 - Viewの変更内容

ユーザー共通プロファイルを利用して，JP1/AJS2 - Viewの環境を設定できるようにした。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウと［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアに表示される，ユニット名を任意の位置で改行できるようにした。

ダイアログボックスのデフォルト値を変更できるようにした。

次に示す場所の表示項目（カラム）を選択できるようにした。

［JP1/AJS2 - View］ウィンドウのリストエリア

［デイリースケジュール］ウィンドウの実行結果リスト

［マンスリースケジュール］ウィンドウの実行結果リスト

［JP1/AJS2 - View］ウィンドウで複数のユニットを選択して，編集や操作が行える機能を追加した。

保留属性が設定されているユニットを色で識別できる機能を追加した。

［実行結果詳細］ダイアログボックスのサイズを変更できる機能を追加した。

［JP1/AJS2 - View］ウィンドウと［メインスコープ］ウィンドウ間でJP1/AJS2のユニット定義をJP1/AJS2 - Consoleの監視オブジェクトとして自動作成する機能を追加した。

任意のアイコンイメージを使用できる機能を追加した。

JP1/IM - Viewから［ジョブネットモニタ］ウィンドウを起動した場合に，指定したジョブを直接マップエリアに表示する機能を追加した。

付録F　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

付録F.1　関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

JP1/AJS関連

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 入門（3021-3-101）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド（3021-3-102）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）（3021-3-103）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）（3021-3-104）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1（3021-3-105）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2（3021-3-106）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド（3021-3-107）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド（3021-3-109）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1（3021-3-110）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2（3021-3-111）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド（3021-3-112）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ1（3021-3-113）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ2（3021-3-114）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - Software Development Kit 設計・構築ガイド（3021-3-118）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - Software Development Kit APIリファレンス（3021-3-119）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option（3021-3-120）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - Definition Assistant（3021-3-121）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Operation Assistant（3021-3-122）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - SOA Option Webシステム呼び出し機能編（3021-3-128）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - SOA Option ジョブ・ジョブネット呼び出し機能編（3021-3-129）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 for Enterprise Applications（3021-3-126）

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 - Scenario Operation（3020-3-K42）

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 for 活文PDFstaff Option（3020-3-K44）

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 メインフレーム 運用・操作編（3020-3-K52）

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 メインフレーム リファレンス編（3020-3-K53）

JP1関連

JP1 Version 10 JP1/Base 運用ガイド（3021-3-001）

JP1 Version 10 JP1/Base メッセージ（3021-3-002）

JP1 Version 10 JP1/Base 関数リファレンス（3021-3-003）

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager クイックリファレンス（3021-3-006）

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド（3021-3-007）

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド（3021-3-008）

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド（3021-3-009）

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス（3021-3-010）

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス（3021-3-011）

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager メッセージ（3021-3-012）

JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Planning Operation（3020-3-K13）

JP1 Version 10 JP1/Power Monitor（3021-3-131）

JP1 Version 10 JP1/Script(Windows(R)用)（3021-3-135）

JP1 Version 10 JP1/File Transmission Server/FTP(Windows(R)用)（3021-3-137）

JP1 Version 10 JP1/File Transmission Server/FTP(UNIX(R)用)（3021-3-138）

JP1 Version 10 JP1/Data Highway - Automatic Job Executor（3021-3-144）

JP1 Version 10 JP1/Audit Management - Manager 構築・運用ガイド（3021-3-165）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM　導入・設計ガイド(Windows(R)用)（3020-3-S79）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM　構築ガイド(Windows(R)用)（3020-3-S80）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM　運用ガイド1(Windows(R)用)（3020-3-S81）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM　運用ガイド2(Windows(R)用)（3020-3-S82）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM Automatic Installation Toolガイド(Windows(R)用)（3020-3-S83）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM Administrator Kit（3020-3-S84）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM Client(UNIX(R)用)（3020-3-S85）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM APIリファレンス(UNIX(R)用)（3020-3-S86）

JP1 Version 8 JP1/NETM/DM SubManager(UNIX(R)用)（3020-3-L42）

JP1 Version 6 JP1/NETM/DM Manager（3000-3-841）

JP1 Version 10 JP1/Performance Management 設計・構築ガイド（3021-3-041）

JP1 Version 10 JP1/Performance Management 運用ガイド（3021-3-042）

JP1 Version 10 JP1/Performance Management リファレンス（3021-3-043）

JP1 Version 10 JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS3（3021-3-063）

JP1 Version 10 JP1/Advanced Shell（3021-3-133）

JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド（3020-3-L01）

JP1 Version 8 JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent（3020-3-L04）

JP1 Version 7i JP1/NQSEXEC システム管理者ガイド（3020-3-F30）

JP1 Version 7i JP1/NQSEXEC ユーザーズガイド（3020-3-F31）

VOS3 オープンジョブウェイ支援 JP1/Open Job Entry（6190-3-365）

VOS1/FS オープンジョブウェイ支援 for VOS1（6150-3-377）

VOSK/FS オープンジョブウェイ支援 for VOSK（650-3-416）

MVS オープンジョブウェイ支援 JP1/Open Job Entry（9000-3-365）

OSIV/MSP オープンジョブウェイ支援 JP1/Open Job Entry（9000-3-366）

JP1 Version 6 JP1/Open Job Entry for Midrange Computer（9000-3-367）

付録F.2　このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，日立製品およびその他の製品の名称を省略して表記しています。このマニュアルでの表記と製品の正式名称を，次の表に示します。

このマニュアルでの表記

正式名称

JP1/AJS3

JP1/AJS3 - Manager

JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager

JP1/AJS3 - Agent

JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent

JP1/AJS3 - View

JP1/Automatic Job Management System 3 - View

JP1/AJS2

JP1/AJS2 - Manager

JP1/Automatic Job Management System 2 - Manager

JP1/AJS2 - Agent

JP1/Automatic Job Management System 2 - Agent

JP1/AJS2 - View

JP1/Automatic Job Management System 2 - View

JP1/AJS2 - Advanced Manager

JP1/Automatic Job Management System 2 - Advanced Manager※1

JP1/AJS2 - Light Edition

JP1/Automatic Job Management System 2 - Light Edition※1

JP1/AJS2 - Client Toolkit

JP1/Automatic Job Management System 2 - Client Toolkit※1

JP1/AJS2 - Scenario Operation

JP1/AJS2 - Scenario Operation Manager

JP1/Automatic Job Management System 2 - Scenario Operation Manager

JP1/AJS2 - Scenario Operation View

JP1/Automatic Job Management System 2 - Scenario Operation View

JP1/AJS2 for Mainframe

JP1/AJS2 - Manager for Mainframe

JP1/Automatic Job Management System 2 - Manager for Mainframe

JP1/AJS2 - Agent for Mainframe

JP1/Automatic Job Management System 2 - Agent for Mainframe

JP1/AJS2 - View for Mainframe

JP1/Automatic Job Management System 2 - View for Mainframe

JP1/AJS2 for 活文PDFstaff

JP1/Automatic Job Management System 2 for 活文PDFstaff Option

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/Automatic Job Management System 3 - Definition Assistant

JP1/AJS3 for Enterprise Applications

JP1/Automatic Job Management System 3 for Enterprise Applications

JP1/AJS3 - Print Option

JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option

JP1/AJS3 - SOA Option

JP1/AJS3 - SOA Option

JP1/Automatic Job Management System 3 - SOA Option

JP1/AJS3 - View for SOA Option

JP1/Automatic Job Management System 3 - View for SOA Option※2

JP1/AJS3 - Software Development Kit

JP1/Automatic Job Management System 3 - Software Development Kit

JP1/AJS3 - User Job Operation

JP1/Automatic Job Management System 3 - User Job Operation

JP1/AJS3 - Web Operation Assistant

JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Operation Assistant

JP1/DH - AJE

JP1/Data Highway - Automatic Job Executor

JP1/DH - Server

JP1/Data Highway - Server

JP1/FTP

JP1/File Transmission Server/FTP

JP1/IM

JP1/IM - Manager

JP1/Integrated Management - Manager

JP1/IM - View

JP1/Integrated Management - View

JP1/Integrated Manager - View※1

JP1/IM - Central Console

JP1/Integrated Manager - Central Console※1

JP1/IM - Central Scope

JP1/Integrated Manager - Central Scope※1

JP1/IM - Planning Operation

JP1/Integrated Management - Planning Operation

JP1/OJE

JP1/Open Job Entry

JP1/OJE for Midrange Computer

JP1/Open Job Entry for Midrange Computer

JP1/OJE for VOS3

VOS3 JP1/Open Job Entry

JP1/SES

JP1/System Event Service

NNM

JP1/Cm2/NNM

JP1/Cm2/Network Node Manager バージョン8以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition 250 バージョン8以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition Enterprise バージョン8以前

HP NNM

HP Network Node Manager Software バージョン7.5以前

HP Network Node Manager Software Starter Edition バージョン7.5以前

AIX

AIX 5L 5.3

AIX V6.1

AIX V7.1

HP-UX

HP-UX（IPF）

HP-UX 11i V2 (IPF)

HP-UX 11i V3 (IPF)

Linux

Linux 6.1（x86）

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6.1 (32-bit x86)

Linux 6.1（x64）

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6.1 (64-bit x86_64)

Linux 5.1（x86）

Red Hat Enterprise Linux(R) 5.1 (x86)

Linux 5.1（AMD/Intel 64）

Red Hat Enterprise Linux(R) 5.1 (AMD/Intel 64)

SAP BW

SAP Business Information Warehouse

SAP R/3

SAP R/3(R)

Solaris

Solaris 10(SPARC)

Solaris 11(SPARC)

注※1

バージョン7の製品です。

注※2

JP1/AJS3 - SOA Optionに含まれるコンポーネントです。JP1/AJS3 - Viewと連携して動作します。

JP1/AJS3およびJP1/AJS2を総称してJP1/AJSと表記することがあります。

HP-UX，Solaris，AIX，およびLinuxを総称してUNIXと表記することがあります。

付録F.3　このマニュアルで使用する英略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

英略語

正式名称

ACL

Access Control List

DB

Database

DBMS

Database Management System

DNS

Domain Name System

EUC

Extended UNIX Code

FQDN

Fully Qualified Domain Name

FTP

File Transfer Protocol

GUI

Graphical User Interface

IME

Input Method Editor

IPF

Itanium(R) Processor Family

ISAM

Indexed Sequential Access Method

JIS

Japanese Industrial Standard code

LAN

Local Area Network

MAPI

Messaging Application Programming Interface

MIB

Management Information Base

MIME

Multipurpose Internet Mail Extensions

NAT

Network Address Translator

NFS

Network File System

NIC

Network Interface Card

PDF

Portable Document Format

RDB

Relational Database

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol

SNMP

Simple Network Management Protocol

SUP

Service Using Program

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

UAC

User Account Control

UNC

Universal Naming Convention

WAN

Wide Area Network

WOW64

Windows On Windows 64

WSDL

Web Services Description Language

付録F.4　マニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用する記号を次の表に示します。

記号

意味

［　］

メニュー項目，ダイアログボックス，ボタンなどを示します。

（例）

［ファイル］−［新規作成］を選択する。

上記の例では，メニューバーの［ファイル］を選んで，ドロップダウンリストの［新規作成］を選択することを示します。

付録F.5　コマンドの文法に使用する記号

コマンド，およびパラメーターの説明で使用する記号を次の表に示します。

記号

意味と例

|

（ストローク）

複数の項目に対して項目間の区切りを示し，「または」の意味を示します。

（例）

「A|B|C」は，「A，B，またはC」を示します。

{　}

（波括弧）

この記号で囲まれている複数の項目の中から，一組の項目を必ず選択します。項目と項目の区切りは「|」で示します。

（例）

「{A|B|C}」は，「A，B，またはCのどれかを必ず指定する」ことを示します。

[　]

（角括弧）

この記号で囲まれている項目は，任意に指定できます（省略できます）。

（例）

「[A]」は，「必要に応じてAを指定する」ことを示します（必要でない場合は，Aを省略できます）。

「[B|C]」は，「必要に応じてB，またはCを指定する」ことを示します（必要でない場合は，BおよびCを省略できます）。

...

（点線）

この記号の直前に示された項目を繰り返して複数指定できます。

なお，項目を複数指定する場合は，項目の区切りに1バイトの空白文字（半角スペース）を使用します。

（例）

「A B...」は，「Aのあとに，Bを複数指定できる」ことを示します。

_

（下線）

括弧で囲まれているすべての項目を省略したときに，システムが採用する値を示します。

（例）

「[A|B]」は，「AおよびBを指定しなかった場合，システムはAを採用する」ことを示します。

((　))

（二重括弧）

指定できる値の範囲を示します。

付録F.6　数式で使用する記号

このマニュアルの数式中で使用する記号を，次の表に示します。

記号

意味

＊

乗算記号を示します。

/

除算記号を示します。

↑　　↑

計算結果の値を小数点以下で切り上げることを示します。

（例）

↑34 / 3 ↑の計算結果は12となります。

MAX

計算結果のうち，最も大きい値を選ぶことを示しています。

（例）

MAX(3＊6，4+7)の計算結果は，18となります。

付録F.7　図中で使用する記号

このマニュアルの図中で使用する記号を次の図に示します。

付録F.8　Windows版JP1/AJS3のデフォルトのインストール先フォルダ

Windows版JP1/AJS3のデフォルトのインストール先フォルダは，次のとおりです。

JP1/AJS3 - Managerのデフォルトのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files※¥HITACHI¥JP1AJS2

および

システムドライブ¥Program Files※¥HITACHI¥JP1AJS2CM

JP1/AJS3 - Agentのデフォルトのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files※¥HITACHI¥JP1AJS2

JP1/AJS3 - Viewのデフォルトのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files※¥HITACHI¥JP1AJS2V

注※

64ビット版のWindowsの場合は，「Program Files」を「Program Files (x86)」と読み替えてください。

付録F.9　Windowsの［スタート］メニューについて

Windows Server 2012以降を使用している場合，［スタート］メニューから実行する操作は，次のように実行してください。

Windows 8またはWindows Server 2012（Windows Server 2012 R2を除く）を使用している場合

［スタート］画面を右クリックして，［すべてのアプリ］を開いて実行してください。

Windows 8.1またはWindows Server 2012 R2を使用している場合

下矢印のアイコンをクリックして，アプリの一覧を開いて実行してください。

付録F.10　このマニュアルで使用する「Administrators権限」について

このマニュアルで表記している「Administrators権限」とは，ローカルPCに対してAdministrators権限を持つユーザーを指します。ローカルPCに対してAdministrators権限を持つユーザーであれば，ローカルユーザー，ドメインユーザー，およびActiveDirectory環境で動作に違いはありません。

付録F.11　オンラインマニュアルについて

JP1/AJS3 - Viewでは，Webブラウザーで参照できるHTMLマニュアルを提供しています。HTMLマニュアルの内容は，マニュアル「JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド」と同じです。

JP1/AJS3 - Viewでは，［ヘルプ］−［目次］を選択すると目次が表示されます。また，［F1］キーを押して目次を表示することもできます。ただし，拡張子htmのファイルにWebブラウザーが関連づけられていない場合，HTMLマニュアルが正しく表示されません。その場合は，htmファイルとWebブラウザーを関連づけてください。

注意事項

スタートメニューからオンラインマニュアルを表示させると，OSの設定によってはすでに表示されているブラウザーの画面上にHTMLマニュアルが表示されることがあります。

付録F.12　このマニュアルで使用するフォルダ名またはディレクトリ名

このマニュアルでは，Windowsのフォルダ名とUNIXのディレクトリ名とが同じ場合，原則として，フォルダ名と表記しています。

付録F.13　JP1/AJS3で使用できる正規表現について

ダイアログボックスやコマンドでの定義で，正規表現が使用できる項目があります。Windowsでの正規表現については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。UNIXでの正規表現については，UNIXのドキュメントを参照してください。

Windowsのホスト上でイベントジョブを実行する場合，JP1/Baseの設定によって使用できる正規表現が異なります。使用できる正規表現の設定方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の，使用する正規表現の拡張に関する説明を参照してください。

なお，正規表現で，すべての文字に一致する「.*」を多数使用すると，検索に時間が掛かることがあります。長いメッセージなどに対しては，必要な個所に対してだけ「.*」を使用するようにしてください。また，UNIXでは，空白以外の文字に一致させたい場合など，「.*」の代わりに「[^ ]*（空白以外の文字の繰り返し）」を使用すると，検索時間を短縮できます。

付録F.14　JIS 2004（JIS X 0213:2004）で追加された第3水準，第4水準漢字について

JP1/AJS3では，JIS 2004で追加された第3水準漢字，第4水準漢字を使用できません。これらの文字を使用した場合，正常に動作しないおそれがあります。

付録F.15　NNM連携について

JP1/AJS3では，次の製品との連携をサポートしています。

HP Network Node Manager Software バージョン6以前

HP Network Node Manager Starter Edition Software バージョン7.5以前

JP1/Cm2/Network Node Manager バージョン7以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition 250 バージョン8以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition Enterprise バージョン8以前

このマニュアルでは，これらの製品を「NNM」と表記します。

なお，次の製品との連携はサポートしていませんので，ご注意ください。

HP Network Node Manager i Software v8.10

JP1/Cm2/Network Node Manager i 09-00以降

付録F.16　KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

付録G　用語解説

（英字）

AJS3ユニット監視オブジェクト

JP1/AJS3のルートジョブネットの状態を監視するためのオブジェクトです。

このオブジェクトで監視内容を定義し，監視モードに切り替えることでJP1/AJS3のルートジョブネットを監視できるようになります。

AJSPATH

JP1/AJS3で使用するパスを定義するための環境変数です。環境変数を指定しておくと，コマンドでジョブネット名を指定するときに完全パス名の指定が不要になります。

AJS管理者

JP1/AJS3に対してスーパーユーザー権限と同等の操作権限を持つユーザーです。AJS管理者は，JP1管理者グループに属するJP1/Base管理者から一つのユーザーを選んで設定します。AJS管理者を設定することで，JP1/AJS3の環境設定やサービスの起動・停止など，JP1/AJS3のシステム管理・運用操作を一般のOSユーザーができるようになります。

HITSENSER Data Mart Server

データマート（データウェアハウスのデータから目的に合わせて必要なデータを抽出した，利用目的ごとのデータベース）の作成，変更，および運用の自動化をプログラミングなしで実現するソフトウェアです。HITSENSER Data Mart Serverで定義した運用情報をJP1/AJS3のジョブネットに登録することで，データマートをスケジュールに従って運用できます。

HP NNM

ネットワークの構成，性能，および障害を管理する，ヒューレット・パッカード社の統合ネットワーク管理プログラムの総称です。

ISAMデータベース

QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境を管理するデータベースです。ISAM（Indexed Sequential Access Method）方式でデータに索引を付けて管理します。JP1/Baseに標準で添付されています。

JP1/AJS2 for Mainframe

JP1/AJS3と連携して，メインフレームのジョブスケジューラーが管理する大規模なジョブネットを実行するためのプログラムです。メインフレームのジョブスケジューラーが管理するジョブネットとJP1/AJS3が管理するジョブネットの定義，監視，操作方法の統一と一元管理ができます。

JP1/AJS2 for 活文PDFstaff

活文PDFstaffと連携し，PDF変換をするプログラムです。作成するPDFファイルには，パスワード，印刷禁止/許可などの操作制限，ヘッダ・フッタ，透かし文字などのセキュリティ情報を設定できます。

JP1/AJS3 - Definition Assistant

Excelのテンプレートで編集した大量のJP1/AJS3の定義情報をマネージャーホストに登録したり，マネージャーホストに登録されているJP1/AJS3の定義情報をExcelのテンプレートに取得したりするプログラムです。JP1/AJS3 - Definition Assistantで提供されているExcelのテンプレートを，定義情報管理テンプレートといいます。一覧表形式の定義情報管理テンプレートでは，オートフィルやオートフィルターなどのExcelの機能を使って，効率良く定義情報の入力や編集ができます。

JP1/AJS3 - Print Option

JP1/AJS3のジョブネットやスケジュールの情報を，ジョブネット定義情報，実行予実績確認表，実行結果確認表などの帳票レイアウトの形式で表示したり，印刷したりするためのプログラムです。また，JP1/AJS3のジョブネットやスケジュールの情報をCSV形式で出力できます。

JP1/AJS3 - SOA Option

WebサービスシステムとJP1/AJS3システムを仲介し，JP1/AJS3でWebサービスを一連の業務として実行させるためのプログラムです。

Webアプリケーションサーバ上のWebサービスをJP1/AJS3のジョブとして実行できます。

JP1/AJS3 - Software Development Kit

JP1/AJS3を操作するためのAPIを，Java言語で実装したクラスライブラリとして提供するプログラムです。JP1/AJS3 - Software Development Kitが提供するAPIを利用することで，JP1/AJS3を操作するアプリケーションを独自に開発できます。

JP1/AJS3 - Web Operation Assistant

複数のマネージャーホスト上で実行されているユニットの状態や結果を，Webブラウザー上に一覧表示するプログラムです。操作したいジョブやジョブネットをWebブラウザー上で選択して再実行などの操作をしたり，［ジョブネットモニタ］ウィンドウを起動して状態や結果を確認したりできます。

JP1/AJS3 Console Agent

JP1/AJS3 Console Agentは，JP1/AJS3 Console Managerで指示された自ホストの監視対象（ルートジョブネット）の状態を定期的に監視するコンポーネントです。監視対象の状態に変更があれば，JP1/AJS3 Console Managerに通知します。

JP1/AJS3 Console Manager

JP1/AJS3 Console Managerは，JP1/AJS3 Console Viewで定義された監視対象の定義情報を保存したり，JP1/AJS3 Console Agentに指示して，監視対象の状態を取得したりするコンポーネントです。

JP1/AJS3 Console View

GUIで監視対象を定義するコンポーネントです。定義した情報は，JP1/AJS3 Console Managerに保存されます。また，JP1/AJS3 Console AgentからJP1/AJS3 Console Managerに通知された監視対象の状態を表示して監視します。JP1/AJS3 Console Managerにログインして使用します。

JP1/AJS3 for Enterprise Applications

R/3以外のシステムからR/3システムのジョブを制御するプログラムです。R/3ジョブの投入，削除，および監視ができます。

JP1/AJS3のジョブネット定義時にJP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのカスタムジョブをジョブネットに登録すると，JP1/AJS3からR/3ジョブを自動実行できます。

なお，JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsは，JP1/Application Manager for R/3を名称変更したものです。

JP1/Base

イベントサービス機能を提供するプログラムです。サービスの起動順序を制御したり，JP1イベントを送受信したりできます。また，JP1/Baseは，JP1/IM，JP1/AJS3，およびJP1/Power Monitorの前提プログラムです。JP1/IM，およびJP1/AJS3を使ったシステムを導入する場合，JP1ユーザーの操作を制限する機能を提供します。

JP1/Cm2

ネットワークの構成，性能，および障害を管理するための統合ネットワーク管理プログラムの総称です。

JP1/DH - AJE

JP1/DH - Serverとのデータ送受信を自動化するためのプログラムです。

JP1/FTP

業務と連携したファイル送受信，ファイルのスケジュール伝送，ファイル受信後のプログラムの自動起動など，ファイル伝送業務を効率的に運用するためのプログラムです。また，ファイル伝送状態を監視できるため，ファイル伝送業務の信頼性を向上できます。

JP1/IM

分散システムを集中的に監視するためのプログラムです。分散システム内での業務の実行状況や障害などの情報を表すJP1イベントを，JP1/IM - Viewの画面を通じて監視できます。

JP1/NETM/DM

ソフトウェアの配布およびクライアントの管理を，ネットワークを利用し一括して行うシステムの総称です。

JP1/NETM/DMのコマンドインターフェースを使用してJP1/AJS3と連携すると，ソフトウェアの配布などを自動化できます。

JP1/NQSEXEC

定型的なバッチ処理を分散システム上で実行し，バッチジョブを効率良く運用するためのプログラムです。

JP1/OJE for Midrange Computer

WindowsホストやUNIXホストからAS/400にバッチジョブを投入したり，AS/400からWindowsホストやUNIXホストにバッチジョブを投入したりするためのプログラムです。

JP1/OJE for VOS1

JP1/AJS3と連携して，WindowsおよびUNIXと，メインフレーム（VOS1）間のバッチジョブを実行したり監視したりするプログラムです。

JP1/OJE for VOS3

JP1/AJS3と連携して，WindowsおよびUNIXと，メインフレーム（VOS3）間のバッチジョブを実行したり監視したりするプログラムです。

JP1/OJE for VOSK

JP1/AJS3と連携して，WindowsおよびUNIXと，メインフレーム（VOSK）間のバッチジョブを実行したり監視したりするプログラムです。

JP1/Power Monitor

ホストを自動的に起動・終了するプログラムです。スケジュールを設定してホストを起動・終了したり，離れた場所にあるホストを起動・終了したりできます。

JP1/Script

Windows上でジョブを制御するスクリプト（バッチファイル）を作成して実行するためのプログラムです。JP1/AJS3と連携すると，ジョブを自動運転できます。

JP1イベント

システム内で何らかの事象が発生した際に，その事象の発生を通知する情報です。JP1イベントは，JP1/Baseを経由して，他システムなどに通知されます。

JP1権限レベル

JP1/AJS3で定義した業務やイベントなどの管理対象（資源）に対して，JP1ユーザーがどのような操作をできるかを表した名称です。JP1/Baseで定義します。

JP1資源グループ

JP1/AJS3の各ユニットに対するJP1ユーザーのアクセスを制御するために，ユニットに設定する名称です。

JP1ユーザー

JP1/AJS3またはJP1/IMを使用するときのユーザー名です。JP1ユーザーとして認証サーバに登録すると，管理対象（資源）へのアクセスが制御されます。

MAPI（Messaging Application Programming Interface）

Windows用の標準的なメッセージングAPIです。

MIME（Multipurpose Internet Mail Extensions）

SMTPの拡張機能で，ASCIIデータ以外のデータを送受信する場合に使います。

メールシステム間でのデータ送受信の方法や，メールを転送するために交換する制御メッセージのフォーマットなどを定めています。

MQSeries

IBM社の製品で，メッセージキューを使って，同一のプラットフォームまたは異なるプラットフォーム間でメッセージをやり取りするためのプログラムです。

MQ文字列

TP1/Message QueueおよびMQSeriesで定義されている文字列です。

MQ文字列には次の文字が指定できます。

A〜Z，a〜z（英文字）

0〜9（アラビア数字）

.（ピリオド）

/（スラント）

_（アンダーバー）

%（パーセント）

MSMQ

Microsoft Message Queue Serverの略で，Windows上でメッセージキューイング機能を実現するソフトウェアです。

SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）

UNIXのネットワークで一般的に使われているプロトコルです。このプロトコルは，TCP/IP上で異なるシステム間でのASCIIデータの転送を実現するための規約です。

SUP

TP1/LiNKまたはTP1/Server Baseのクライアントとなるプログラムのことです。JP1/AJS2では，SUPを使用してメッセージキュー連携機能を実現しています。メッセージキュー連携機能を使用するときは，TP1/LiNKまたはTP1/Server BaseのSUPにJP1/AJS2のユーザーサーバを設定しておきます。

TP1/LiNK

オープンシステムでトランザクション処理，およびサーバの処理分散化を実現するソフトウェアです。JP1/AJS2では，これらの機能のうちトランザクション処理を使用しています。

TP1/Message Queue

TP1/LiNKまたはTP1/Server Baseと連携して，メッセージキューイング機能を実現するソフトウェアです。OpenTP1システムに組み込み，異なるアプリケーション同士でプログラム間通信ができます。TP1/Message Queueは一連のメッセージキューイング機能のプログラム間でメッセージ送受信が簡単にできます。また，TP1/Message Queueは，OpenTP1システムのメッセージキューマネージャーの役割を持ち，メッセージキューの管理およびメッセージの送受信をします。

TP1/Server Base

オープンシステムでトランザクション処理，およびサーバの処理分散化を実現するソフトウェアです。JP1/AJS2では，これらの機能のうちトランザクション処理を使用しています。

Windows Messaging機能

電子メールを送受信するためのインターフェースを提供する機能です。Windows Messagingを使うと，オンラインサービスから受け取ったデータなど，さまざまな種類の情報を管理，アクセス，および共有できます。

（ア行）

アクションジョブ

メールやメッセージキューを送信したり，JP1/IMやJP1/Cm2/NNMまたはHP NNMに状態を知らせるイベントを送信したりするジョブです。

異常終了

ジョブネットの異常終了とは，ジョブネットに定義した処理の一部が正しく実行されないで，その時点でジョブネットを終了することです。障害が発生した部分からあとに定義されている処理は実行されないで，ジョブネットは中断されます。

ジョブの異常終了は，ジョブが正しく実行されないで，処理を途中で中断することです。

組み込みDBシステムの異常終了は，組み込みDBシステムに対して何らかの障害が発生した場合に，組み込みDBシステム停止操作が実行されていないのに，稼働状態だった組み込みDBシステムが停止状態または再起動中断状態に遷移することです。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　付録D 組み込みDBの動作に関する知識」を参照してください。

異常終了しきい値

ジョブが正常終了したか異常終了したかを，ジョブの終了コードで判断するための値です。

イベント

メールの受信やファイルの更新など，システム内で起こる特定の事象のことで，ジョブやジョブネットなどの実行契機となります。イベントの発生は，イベントジョブを使って監視します。

イベントジョブ

システム内の特定の事象の発生を監視するジョブです。イベントジョブを開始すると，ファイルの更新やメッセージの受信などを監視し始めます。

打ち切り時間

ジョブを実行したとき，ジョブからの応答がなかったり終了しなかったりした場合に，ジョブを強制的に打ち切るまでの時間です。

運用日

ジョブネットを実行する日です。

エージェントホスト

エージェントホストとは，マネージャーホストから依頼されたジョブを実行するホストです。このホストには，JP1/AJS3 - Agentをインストールします。なお，JP1/AJS3 - ManagerもJP1/AJS3 - Agentの機能を持っているため，エージェントホストにJP1/AJS3 - Managerをインストールすることもできます。

エージェントホストは，マネージャーホストからジョブの依頼を受け，ジョブを実行します。ジョブの実行が終わると，エージェントホストは実行ファイルの実行結果（戻り値）を受け取り，ジョブの実行結果をマネージャーホストに転送します。

（カ行）

確定実行登録

スケジュール定義に基づいてあらかじめ実行日時を算出しておき，その日時に従ってジョブネットを起動し，処理を開始する場合の実行登録方法です。

確定スケジュール

確定実行登録時に決められた，絶対日時で確定しているスケジュールのことです。

カスタムジョブ

ある特定の機能を持つジョブを実行するように，あらかじめ定義されたジョブです。ファイル転送やメインフレームへのジョブ依頼など，標準カスタムジョブとして提供しているもののほかに，業務の中でよく使うジョブをカスタムジョブとして登録しておくこともできます。カスタムジョブとして登録する場合，専用のアイコンの形，絵，またはジョブ情報入力のためのダイアログボックスが作成できます。

なお，カスタムジョブを使用する場合は，そのジョブに必要なプログラムをインストールしておく必要があります。

仮想マシン

物理的なホスト内に構築される，OSが動作する仮想的なコンピュータシステム（ホスト）のことです。1台の物理ホスト上で複数の仮想マシンを動作させることができます。これによって，複数の作業を同時に処理したり，異なるOSを同時に起動したりできます。

また，セットアップ済みの仮想マシンを複製することで，同一環境を持つホストを簡単に増やすことができます。

カレンダー情報

業務の運用日と休業日についての情報です。ジョブグループごとに定義できます。この情報によって，ジョブグループ中のジョブネットを実行する日と実行しない日が決定します。ただし，休業日振り替え実行が定義されている場合は，休業日でもジョブネットを実行します。

また，運用日に合わせて，基準日と月区分，基準時刻も設定できます。

環境設定パラメーター

JP1/AJS3の運用に必要な各種情報を設定するためのパラメーターで，環境設定ファイルの中に記述します。例えば，JP1/AJS3のユニット情報を格納するディレクトリを指定したり，syslogメッセージの出力の要否を指定したりします。

環境設定ファイル

スケジューラーサービスの環境やジョブの実行環境など，JP1/AJS3の運用に必要な情報を設定するファイルです。

起算スケジュール

実行開始日時，処理サイクル，および休業日の振り替えに従って決められた次回実行予定日を起点日として扱い，新たに次回実行予定日を算出したい場合に定義するスケジュールのことです。

起算猶予日数

起算後の次回実行予定日が休業日の場合に，実行予定日を探す期間を日数で定義したもののことです。

基準時刻

JP1/AJS3を運用するときの，日付の境となる時刻です。

例えば，基準時刻を「8時」と設定すると，7時59分までは前日扱いとなります。

基準日

カレンダー情報で，月の開始日として指定した日のことです。

起動条件

特定の事象を契機としてジョブネットを実行させる場合に，どのような条件が成立したときにジョブネットを実行させるか定義したもののことです。

起動条件付きジョブネット

起動条件（.CONDITION）が設定されているジョブネットのことです。

キュー

実行登録されたジョブを一時的にためておくところです。ジョブは，登録された順番でキューに並び，そのキューに接続されているエージェントに対して順次転送され，実行されます。

大量のジョブが同時に実行されシステムの性能が低下しないよう，キューは，エージェントで同時に実行するジョブの数を制御します。

キューイングジョブ

キューへジョブを直接登録して実行依頼する形態のジョブです。

休業日

ジョブネットを実行しない日です。ただし，休業日振り替え実行が定義されている場合はジョブネットを実行します。

キューレスジョブ

キューを使わないで，マネージャーから直接エージェントへ送られて実行されるジョブです。ジョブ実行制御でのジョブの管理を省略し，処理を簡略化しているため通常のジョブに比べて処理性能が向上し，一定の時間により多くのジョブを実行できます。ただし，実行エージェントや実行エージェントグループを使用できないなど，ジョブ実行制御の機能については使用できません。

ジョブネットに定義するPCジョブおよびUNIXジョブの実行先サービスに［キューレス］を設定することで，キューレスジョブとして定義できます。

なお，このマニュアルでは特に断り書きがないかぎり，実行先サービスに［標準］を設定したジョブについて説明しているものとします。

キューレスジョブ実行環境

キューレスジョブ実行環境は，JP1/AJS3のマネージャー（スケジューラーサービスとキューレスファイル転送サービス）と，キューレスエージェント（キューレスエージェントサービス）の実行環境で構成されます。キューレスジョブの実行は，キューレスジョブ実行環境の環境設定パラメーターで管理されます。

なお，キューレスジョブ実行環境は，環境設定パラメーターを設定する前にajsqlsetupコマンドでセットアップしておく必要があります。

強制終了

実行中のユニットを強制終了します。

ルートジョブネットを強制終了した場合，実行中のジョブをすべて強制終了し，ジョブネットを中断します。

組み込みDB

JP1/AJS3の標準データベースです。信頼性などが要求されるシステムや，扱う情報量が多い大規模なシステムに適したデータベースです。

組み込みDB管理者（DB管理者）

組み込みDBで，各種権限の付与および取り消しを行う権限を持っているユーザー（DBA権限所持ユーザー）を示します。

組み込みDBの内部で管理されているユーザーです。

組み込みDBサービス

Windows上での組み込みDB使用環境を提供するサービスです。組み込みDBを使用するには，このサービスを開始する必要があります。サービス名称は「JP1/AJS3 Database セットアップ識別子」です。

組み込みDBシステム管理者

組み込みDB運用ディレクトリおよび組み込みDBファイルシステム領域（データ領域，システム領域）の所有者であり，組み込みDBの各コマンドを実行できるユーザーを示します。

OS上で管理されているユーザーです。

組み込みDB操作コマンド

ajsembdbで始まる名称のコマンドの総称です。

クラスタシステム

クラスタシステムとは，複数のサーバシステムを連携して一つのシステムとして運用するシステムで，障害が発生しても業務を継続できるようにすることを目的としています。業務を実行中のサーバ（実行系）で障害が発生すると，待機していた別のサーバ（待機系）が業務の処理を引き継ぎます。実行「系」から待機「系」へ業務を切り替えるので，「系切り替えシステム」とも呼びます。

なお，クラスタシステムという用語には，並列処理による負荷分散機能という意味もありますが，このマニュアルでは，系を切り替えて業務の中断を防ぐ機能のことだけを指します。

計画実行登録

スケジュール定義に基づいてジョブネットを起動し，処理を開始する場合の実行登録方法です。

系切り替えシステム

クラスタシステムを参照してください。

警告終了

ジョブネットに定義した処理の一部が正しく実行されないままジョブネットを終了することです。ジョブネットは中断されないで，最後まで実行されます。

発生した障害が，ジョブネットを中断するほど重大でない場合に，この終了方法にします。

警告終了しきい値

ジョブが警告終了したかを判断するための値です。

件名

メール中のSubject:に記述される文字列です。JP1/AJS3では，件名にASCII文字列以外も設定できますが，接続しているメールシステムによってはASCII文字列以外を扱えない場合もあります。

後続ジョブ

あるジョブ，またはジョブネットの直後に実行するジョブのことです。

後続ジョブネット

あるジョブ，またはジョブネットの直後に実行するジョブネットのことです。

互換用ISAM構成

JP1/AJS3の情報管理にISAMデータベースだけを使用する構成のことです。

Version 8以前のJP1/AJS2からの移行用の構成であり，ディスクやメモリーのなどのリソースを旧バージョンと同程度に抑えることができます。ただし，Version 9以降での新機能については，一部の機能しか使用できません。

（サ行）

サーバリンクジョブ

JP1/AJS3で定義したジョブネットをメインフレームで管理するために，JP1/AJS2 for Mainframeで定義するジョブネットです。サーバリンクジョブネットは，JP1/AJS3のルートジョブネットと関連づけられます。

サスペンド

ルートジョブネット，およびルートジョブネットの下位にあるユニットの実行を抑止することです。

実行登録中のルートジョブネットの下位にある定義を変更するときに，定義処理と実行制御処理のすれ違いなどの誤動作を防止するために，ルートジョブネットをサスペンドする必要があります。ルートジョブネットをサスペンドすることで，実行制御処理と同期を取って定義を変更できます。

サブミット

ジョブの実行を依頼することです。

サブミットジョブ

jpqjobsubコマンドを使用して登録する標準ジョブのことです。

しきい値

ジョブの終了状態を判断するための値です。ジョブには，異常終了しきい値と警告終了しきい値を定義できます。

実行ID

最上位ジョブネットの実行予定の一つに対して一つ割り振られる番号のことです。

実行エージェント

ジョブやジョブネットの実行先となるエージェントホストの論理的な名称です。マネージャーに定義したエージェント情報に従って，ジョブやジョブネットに指定した実行エージェントとエージェントホストの物理ホスト名がマッピングされ，ジョブやジョブネットが実行先のエージェントホストに配信されます。

実行エージェントグループ

実行エージェントをグルーピングして負荷分散を実現させます。グルーピングする実行エージェントに優先順位を付けておくことで，ジョブを配信するエージェントホストを決定し，ジョブを配信します。

実行エージェント制限

管理者が許可しない実行エージェントでのジョブ実行を抑止する機能です。ユニットごとに，ジョブの実行を許可する実行エージェントを設定できます。

実行エージェントプロファイルが有効になっている場合，実行エージェントが許可されているかどうかを，次のタイミングで確認します。

JP1/AJS3 - Viewでのユニット定義時

ajschkdefコマンドでの事前チェック時

ジョブ実行時

自動リトライ

ジョブに定義した実行ファイルが異常終了した場合に，ジョブを自動でリトライする機能です。自動リトライによってジョブを実行することで，一時的なエラーを回復できることがあります。これによって，実行ファイルに一時的なエラーが発生しても業務を継続できます。

従属ジョブ

判定ジョブの判定結果が真のときに実行するジョブのことです。

従属ジョブネット

判定ジョブの判定結果が真のときに実行するジョブネットのことです。

ジョブ

コマンド，シェルスクリプト，Windows実行ファイルなどの集まりです。

ジョブグループ

複数の業務を分類して管理するためのフォルダです。

ジョブ実行環境

ジョブ実行環境は，JP1/AJS3のマネージャーとエージェントから構成されます。

マネージャーのジョブ実行環境では，実行エージェントの定義情報（ジョブの実行多重度，受付配信制限の状態など），ジョブの配信方法，およびジョブの実行結果などを管理します。

エージェントのジョブ実行環境では，主にジョブの実行方法を管理します。

これらのジョブ実行環境は，データベースや環境設定パラメーターを使用して管理します。

QUEUEジョブ，サブミットジョブを使用する場合は，QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境としてISAMのデータベースと環境設定パラメーターを使用します。

なお，キューレスジョブの場合は，キューレスジョブ実行環境で管理します。

ジョブ実行多重度

同時に実行できるジョブの数のことです。

ジョブネット

実行順序を関連づけたジョブの集まりです。ジョブネットを実行すると，ジョブネット中のジョブが実行順序に従って自動的に実行されます。

ジョブネットエディタウィンドウ

ジョブネットを新規に作成したり，作成済みのジョブネットを編集したりするウィンドウのことです。

ジョブネットコネクタ

ルートジョブネットの実行順序を制御するためのユニットです。対象のルートジョブネットと接続関係を持ち，その終了や開始を待ち合わせます。

ジョブネットモニタウィンドウ

ジョブネットやジョブの実行状況や実行の詳細結果を表示したり，ジョブネットやジョブを操作したりするウィンドウです。

ジョブネットワーク要素

「ユニット」を参照してください。

処理サイクル

ジョブネットの実行開始日から，次の実行開始日までの間隔のことです。処理サイクルを定義しておくと，定期的にジョブネットを実行できます。

資料採取ツール

JP1が提供している，トラブルの要因調査のために必要なログ情報などの資料を一括採取するツールです。

トラブルの要因には，JP1/AJS3の問題のほかに，OS，ユーザープログラム，オペレーションミスなどが考えられます。資料採取ツールは，JP1/AJS3のログ以外にも，OSのログなどを同時に採取します。

スケジューラーサービス

ジョブネットを実行するスケジュールを管理し，スケジュールに従って，処理を実行します。スケジューラーサービスは，スケジューラーサービス名と同じ名称のルートジョブグループ配下のユニットを管理します。

スケジューラーサービスは，一つのマネージャーで複数起動できます。スケジューラーサービスを複数起動すると，スケジューラーサービスごとにルートジョブグループを管理できるようになります。例えば，スケジューラーサービスを業務ごとに分けて起動すると，それぞれのスケジューラーサービスが，他スケジューラーサービスの影響を受けることなく，独立して業務（ジョブネットおよびジョブ）を並行実行できます。

スケジュールルール

ジョブネットの実行開始日時や処理サイクルなどの情報です。一つのジョブネットに144個までスケジュールルールを定義できます。

正常終了

ジョブネットの正常終了は，ジョブネットに定義した処理がすべて正しく実行されて，ジョブネットが終了することです。

ジョブの正常終了は，ジョブが正しく実行されて終了することです。

先行ジョブ

あるジョブ，またはジョブネットの直前に実行されるジョブのことです。

先行ジョブネット

あるジョブ，またはジョブネットの直前に実行されるジョブネットのことです。

相関識別子

ユーザーが任意の目的で使用できるメッセージ中の項目です。メッセージ識別子と同じように，メッセージを識別するために使用します。相関識別子は，送信元が設定した文字コードで格納されています。

相互関係

送受信するメッセージを識別するために使用する情報です。相互関係は，送信元が設定した文字コードで受信されます。

即時実行登録

実行登録と同時にジョブネットを起動し，処理を開始する場合の実行登録方法です。

（タ行）

退避ファイル

JP1/AJS3で定義したユニットを格納したファイルです。

退避ボックス

退避ファイルを格納するためのディレクトリまたはフォルダです。

ディザスター・リカバリー

ディザスター・リカバリーとは，大規模災害などによってシステムが停止した場合などの不測の事態に備える措置をいいます。

JP1/AJS3が対応するディザスター・リカバリーでは，JP1/AJS3が使用する共有ディスクに格納されている情報を遠隔地の別拠点に用意したシステムの共有ディスクにコピーしておき，災害発生などによってシステムが停止した場合に，別拠点に用意していたシステムに運用を切り替えて業務を再開することができます。共有ディスク間のコピーには，ハードウェアが持つディスクのコピー・ミラーリング機能を使用します。

デイリースケジュールウィンドウ

1日ごとの実行予定，実行状況，および実行結果を表示するためのウィンドウです。

デフォルトキュー

ジョブを実行するために，エージェントホストと対で作成するキューです。このキューは必ず作成しておく必要があります。

ジョブを実行する際，ジョブのサブミット先や実行先としてエージェントホスト名を指定すると，ジョブはそのエージェントホストのデフォルトキューにサブミットされます。

（ナ行）

ネストジョブネット

ジョブネット中に定義したジョブネットです。

（ハ行）

排他実行リソース

複数のジョブの同時実行を抑止したい場合に，それぞれのジョブで同じリソース名（排他実行リソース名）を指定しておき，同時実行を抑止することです。

判定ジョブ

指定された条件を判定し，判定結果が真であれば，従属ユニットを実行するジョブです。

判定値

ジョブが正常終了したか異常終了したかを判断するための値です。

引き継ぎ情報

実行登録時にマクロ変数に指定した値や，マクロ変数に設定された実際のイベントID，イベント発行年月日など，後続ジョブに引き継ぐ情報（値）です。

引き継ぎ情報名

イベントジョブで受信するイベント情報を示す変数名です。

変数名には，「EVID（イベントID）」，「EVDATE（イベント発行年月日）」などがあります。イベントジョブの定義時に変数名を指定します。

標準構成

JP1/AJS3の情報管理に組み込みDBを使用する構成のことです。

特に断りがないかぎり，マニュアルではこの構成で構築されているものとして説明しています。

なお，QUEUEジョブやサブミットジョブを使用する場合は，一部ISAMデータベースも使用します。

物理ホスト

クラスタシステムを構成する各サーバに固有な環境のことです。物理ホストの環境は，系切り替え時にも他サーバに引き継がれません。

プランニンググループ

複数のルートジョブネットを計画的に切り替えて実行するためのユニットです。プランニンググループの直下に異なる定義内容のルートジョブネットを複数作成し，それぞれに異なったスケジュールを定義することで，指定したスケジュールに従って自動的にジョブネットを切り替えて実行できます。

振り替え

スケジュールに従って決められた次回実行予定日が休業日だった場合に，ほかの日にジョブネットを実行させることです。

振り替え猶予日数

振り替え日が休業日の場合に，振り替え日を探す期間を日数で定義したもののことです。

閉塞状態

障害の発生などによってジョブネットが開始または終了できないで，実行状況や次回実行予定が確認できない状態になっていることです。この場合，実行登録を解除して，登録し直す必要があります。

ホストリンクジョブネット

メインフレームのジョブスケジューラーで管理されているジョブネットをJP1/AJS2で監視するために，JP1/AJS2で定義するジョブネットです。

Version 8以前のJP1/AJS2，または09-10以降のJP1/AJS3で使用できるジョブネットです。09-00のJP1/AJS3では使用できません。

ホストリンクジョブネットは，JP1/AJS2 for Mainframeの「ネットグループ」という管理単位を介して，メインフレームのジョブネットと関連づけられます。

（マ行）

マクロ変数

ジョブ実行時に情報を引き継ぐために使用する変数です。

ユニット定義時に，マクロ変数名と引き継ぎ情報（イベントジョブの場合は引き継ぎ情報名）を指定します。後続ジョブにマクロ変数名を指定すると，ジョブ実行時にマクロ変数を使用できます。

マクロ変数名

「?AJS2xxxxx?」という形式の，マクロ変数の名称です。ユニット定義時にマクロ変数名を指定すると，先行ジョブで設定されたマクロ変数を使用してジョブを実行できます。

待ち合わせ条件

異なるジョブネット間のユニット同士の実行順序を制御するために，ユニットに設定する条件です。待ち合わせ条件を設定したユニットは，待ち合わせ条件で指定したユニットの実行終了を待ち合わせてから，実行を開始します。

待ち合わせ条件付きユニット

待ち合わせ条件を設定したユニットのことです。待ち合わせ対象ユニットの実行終了後に実行を開始します。

待ち合わせ対象ユニット

待ち合わせ条件で指定するユニットのことです。待ち合わせ対象ユニットが実行終了すると，待ち合わせ条件付きユニットが実行を開始します。

マネージャージョブグループ

JP1/AJS3 - Managerから，別のJP1/AJS3 - Managerの業務を監視するためのジョブグループです。

マネージャージョブネット

JP1/AJS3 - Managerから，別のJP1/AJS3 - Managerの業務を監視するためのジョブネットです。

マネージャーホスト

マネージャーホストは，ジョブネットの定義情報やスケジュール情報をデータベースで管理し，ジョブの実行をエージェントホストに依頼して実行させます。マネージャーホストには，JP1/AJS3 - Managerをインストールします。

マネージャーホストでは，定義されたスケジュール情報を基に，ジョブネットの実行予定が作成されます。実行開始時刻になると，マネージャーホストは，ジョブとして定義された実行ファイルを起動して，ジョブ定義情報をエージェントホストに転送し，エージェントホストにジョブを実行させます。実行が終わると，エージェントホストでのジョブの実行結果を受け取り，データベースに反映します。その反映された情報を基に，後続ジョブを実行したり，次回の実行予定を作成したりします。

マンスリースケジュールウィンドウ

1か月ごとの実行予定や実行結果を表示するためのウィンドウです。

メール受信パラメーターファイル

ユーザーが設定したメール受信監視パラメーターを記録したファイルです。拡張子は，「.prm」です。このファイルは，ユーザーがメール受信イベントジョブを定義したときに自動的に作成されます。

メール送信パラメーターファイル

ユーザーが設定したメール送信パラメーターを記録したファイルです。拡張子は，「.prm」です。このファイルは，ユーザーがメール送信アクションジョブを定義したときに自動的に作成されます。

メールフィルターアプリケーション

メールの形式を変換するためのプログラムまたはシェルスクリプトです。

メール連携でRFC822形式以外のメールを使うには，文字コードを変換するためのメールフィルターアプリケーションが必要です。

メッセージキュー

アプリケーションプログラムからのメッセージを登録しておくファイルのことです。メッセージキューマネージャーによって管理されます。メッセージキューには，受信したメッセージを格納する入力キューと，他システムへ送信するメッセージを格納する出力キューがあります。また，入力キューと出力キューは同一キューを使用することもできます。

メッセージキューイング機能

メッセージキューマネージャーの機能で，アプリケーションプログラム間のメッセージ送受信をメッセージキューと呼ばれるキューを使用して処理することです。アプリケーションプログラムは，メッセージキューに対して送信または受信の処理をします。メッセージがメッセージキューに登録されたあとは，メッセージキューマネージャーがメッセージの処理をするためアプリケーションプログラムの負荷が軽くなります。また，相手側プログラムが受信したことを自アプリケーション側で待つ必要がないため，プログラム間の非同期処理を実行できます。

メッセージ識別子

MQSeriesのメッセージ記述子という情報の中の1項目です。メッセージ識別子は，送信元が設定した文字コードで格納されています。メッセージ識別子は，メッセージを特定するためのメッセージIDなどを設定しておくところとして利用されます。

（ヤ行）

ユーザー共通プロファイル

JP1ユーザーが共通に使用できるように，JP1/AJS3 - Viewの環境設定情報を保存したファイルです。管理者は，ユーザー共通プロファイルをJP1/AJS3 - Managerに保存しておき，必要に応じて，JP1ユーザーがこのファイルをダウンロードすることで，JP1/AJS3 - Viewの環境をJP1ユーザー間で共通の設定にできます。

多くのJP1ユーザーに同じ環境でJP1/AJS3 - Viewを使わせたい場合に役に立ちます。

ユニット

JP1/AJS3で自動化する業務を構成する一つ一つの要素（ジョブグループ，ジョブネット，ジョブなど）です。

ユニットID

一つのユニットに対して一つ割り振られる番号です。

ユニット定義パラメーターファイル

ユニット定義パラメーターを格納したテキストファイルです。コマンドでユニットを定義する場合の入力情報になります。

予定情報ファイル

予定情報パラメーターを格納したテキストファイルです。コマンドでジョブネットを確定実行登録する場合の入力情報になります。

（ラ行）

リカバリージョブ

先行するジョブ，またはジョブネットが異常終了したときに実行されるジョブです。

リカバリージョブネット

先行するジョブ，またはジョブネットが異常終了したときに実行されるジョブネットです。

リストファイル

送受信したメールの内容の抜粋をリスト形式で記録したファイルです。

論理ホスト

クラスタシステムでの運用時にJP1の実行環境となる論理上のサーバのことです。障害の発生時には，論理ホスト単位で系が切り替わります。

論理ホストは専用のIPアドレスを持ち，系切り替え時にはそのIPアドレスを引き継いで動作します。そのため，障害で物理的なサーバが切り替わった場合も，クライアントからは同じIPアドレスでアクセスでき，一つのサーバが常に動作しているように見えます。

索引

数字

07-00の変更内容[1]

07-10の変更内容[1]

07-11の変更内容[1]

07-50の変更内容[1]

08-00の変更内容[1]

08-10の変更内容[1]

08-50の変更内容[1]

09-00の変更内容[1]

09-10の変更内容[1]

09-50の変更内容[1]

10-00の変更内容[1]

10-10の変更内容[1]

10-50の変更内容[1]

A

ajs.exe[1]

ajs2java.exe[1]、[2]

AJS3ユニット監視オブジェクト[1]

ajsagtmd[1]

ajsagtmd.exe[1]

ajscaexecd[1]

ajscaexecd.exe[1]

ajscagtd[1]

ajscagtd.exe[1]

ajscainetd[1]

ajscainetd.exe[1]

ajscastatd[1]

ajscastatd.exe[1]

ajscasvc.exe[1]

ajscdinetd[1]、[2]

ajscdinetd.exe[1]、[2]

ajscdinetd内部ログ（UNIX）[1]

ajscdinetd内部ログ（Windows）[1]

ajschkagtd[1]、[2]

ajschkagtd.exe[1]、[2]

ajschkagtsvc.exe[1]、[2]

ajschkmand[1]

ajschkmand.exe[1]

ajschkmansvc.exe[1]

ajscminetd[1]

ajscminetd.exe[1]

ajscmmonsvr[1]

ajscmmonsvr.exe[1]

ajscmscm.exe[1]

ajscmstatd[1]

ajscmstatd.exe[1]

ajscon.exe[1]

ajsdbmgrd[1]

ajsdbmgrd.exe[1]

ajsdbmgrd内部ログ（UNIX）[1]

ajsdbmgrd内部ログ（Windows）[1]

ajsflbd[1]

ajsflbd.exe[1]

ajsflowd[1]

ajsflowd.exe[1]

ajsgwd[1]

ajsgwd.exe[1]

ajsgwmasterd[1]、[2]

ajsgwmasterd.exe[1]、[2]

ajshlogd[1]

ajshlogd.exe[1]

ajsinetd[1]、[2]

ajsinetd.exe[1]、[2]

ajsinetd内部ログ（UNIX）[1]

ajsinetd内部ログ（Windows）[1]

ajslogd[1]

ajslogd.exe[1]

ajsmasterd[1]、[2]

ajsmasterd.exe[1]、[2]

ajsmonsvr[1]、[2]

ajsmonsvr.exe[1]、[2]

ajsmonsvr内部ログ（UNIX）[1]

ajsmonsvr内部ログ（Windows）[1]

ajsnetwd[1]

ajsnetwd.exe[1]

ajsovstatd[1]

ajsovstatd.exe[1]

AJSPATH[1]

ajsqlagtd[1]、[2]

ajsqlagtd.exe[1]、[2]

ajsqlasvc.exe[1]、[2]、[3]

ajsqlcltd.exe[1]

ajsqlfsvc.exe[1]、[2]

ajsqlftpd[1]

ajsqlftpd.exe[1]

ajsrcmdsvr[1]

ajsrcmdsvr.exe[1]

ajsremnetcl[1]

ajsremnetcl.exe[1]

ajsreqd[1]

ajsreqd.exe[1]

ajsschbd.exe[1]、[2]

ajsschd[1]

ajsschd.exe[1]

ajsshmdelコマンドトレースログファイル[1]、[2]

ajssubd[1]

ajssubd.exe[1]

ajssubwd[1]

ajssubwd.exe[1]

AJS管理者[1]

C

Cm2連携ログ（UNIX）[1]

Cm2連携ログ（Windows）[1]

D

DB管理者[1]

H

HITSENSER Data Mart Server[1]

HP NNM[1]

I

ISAMデータベース[1]

ISAMファイルが不正になった場合の対処[1]

J

jajs_agtd[1]、[2]

jajs_agtd.exe[1]、[2]

jajs_configコマンドトレースログファイル（UNIX）[1]

jajs_configコマンドトレースログファイル（Windows）[1]

jajs_dbmd[1]、[2]

jajs_dbmd.exe[1]、[2]

jajs_hstd[1]、[2]

jajs_hstd.exe[1]、[2]

jajs_killall.clusterコマンドトレースログファイル（UNIX）[1]

jajs_migrateコマンドトレースログファイル（UNIX）[1]

jajs_migrateコマンドトレースログファイル（Windows）[1]

jajs_pmtconコマンドトレースログファイル（UNIX）[1]

jajs_pmtconコマンドトレースログファイル（Windows）[1]

jajs_schd[1]、[2]

jajs_schd.exe[1]、[2]

jajs_service.exe[1]、[2]、[3]

jajs_setup_clusterコマンドトレースログファイル（UNIX）[1]

jajs_setup_clusterコマンドトレースログファイル（Windows）[1]

jajs_setupコマンドトレースログファイル（UNIX）[1]

jajs_setupコマンドトレースログファイル（Windows）[1]

jajs_spmd[1]、[2]

jajs_spmd.exe[1]、[2]

jajsshowadminusrコマンドトレースログファイル（UNIX）[1]、[2]

java.exe[1]、[2]

JP1/AJS2 for Mainframe[1]

JP1/AJS2 for 活文PDFstaff[1]

JP1/AJS2 Queueless Agentサービス[1]

JP1/AJS2 Queueless File Transferサービス[1]

JP1/AJS3 Check Agentサービス[1]、[2]

JP1/AJS3 Check Managerサービス[1]、[2]

JP1/AJS3 Console Agent[1]

JP1/AJS3 Console Agentトレースログファイル（UNIX）[1]

JP1/AJS3 Console Agentトレースログファイル（Windows）[1]

JP1/AJS3 Console Agentのファイルおよびディレクトリ一覧[1]

JP1/AJS3 Console Manager[1]

JP1/AJS3 Console Managerトレースログファイル（UNIX）[1]

JP1/AJS3 Console Managerトレースログファイル（Windows）[1]

JP1/AJS3 Console Managerのファイルおよびディレクトリ一覧[1]

JP1/AJS3 Console View[1]

JP1/AJS3 Console Viewのファイルおよびディレクトリ一覧[1]

JP1/AJS3 for Enterprise Applications[1]

JP1/AJS3 Queueless Agentサービス[1]

JP1/AJS3 Queueless File Transferサービス[1]

JP1/AJS3 - Agentのログファイルおよびディレクトリ一覧（UNIXの場合）[1]

JP1/AJS3 - Agentのログファイルおよびフォルダ一覧（Windowsの場合）[1]

JP1/AJS3 - Definition Assistant[1]

JP1/AJS3 - Managerのログファイルおよびディレクトリ一覧（UNIXの場合）[1]

JP1/AJS3 - Managerのログファイルおよびフォルダ一覧（Windowsの場合）[1]

JP1/AJS3 - Print Option[1]

JP1/AJS3 - SOA Option[1]

JP1/AJS3 - Software Development Kit[1]

JP1/AJS3 - Viewのログファイルおよびフォルダ一覧（Windowsの場合）[1]

JP1/AJS3 - Web Operation Assistant[1]

JP1/Base[1]

JP1/Cm2[1]

JP1/DH - AJE[1]

JP1/FTP[1]

JP1/IM[1]

JP1/NETM/DM[1]

JP1/NQSEXEC[1]

JP1/OJE for Midrange Computer[1]

JP1/OJE for VOS1[1]

JP1/OJE for VOS3[1]

JP1/OJE for VOSK[1]

JP1/Power Monitor[1]

JP1/Script[1]

jp1ajs2_setup_clusterコマンドトレースログファイル（UNIX）[1]

JP1イベント[1]

JP1権限レベル[1]

JP1資源グループ[1]

JP1ユーザー[1]

jpoagent[1]、[2]、[3]、[4]

jpoagent.exe[1]、[2]、[3]、[4]

jpoagtsub[1]、[2]

jpoagtsub.exe[1]、[2]

jpocwtflMain[1]、[2]

jpocwtflMain.exe[1]、[2]

jpocwtmlmain[1]、[2]

jpocwtmlmain.exe[1]、[2]

jpocwttmMain[1]、[2]

jpocwttmMain.exe[1]、[2]

jpoeventwatch[1]、[2]

jpoeventwatch.exe[1]、[2]

jpoevsearch[1]、[2]

jpoevsearch.exe[1]、[2]

jpomanager[1]、[2]、[3]

jpomanager.exe[1]、[2]、[3]

jpomgrsub[1]

jpomgrsub.exe[1]

jpomlapirec.exe[1]、[2]、[3]、[4]

jpomlapirec2.exe[1]、[2]、[3]、[4]

jpomlapisend.exe[1]、[2]、[3]、[4]

jpomlapisend2.exe[1]、[2]、[3]、[4]

jpomldsk.exe[1]、[2]

jpomlsrv.exe[1]、[2]

jpqagt[1]、[2]

jpqagt.exe[1]、[2]

jpqagtchild[1]、[2]

jpqagtdmn[1]、[2]

jpqman[1]、[2]

jpqman.exe[1]、[2]

jpqmon[1]、[2]、[3]、[4]

jpqmon.exe[1]、[2]、[3]、[4]

jpqnfyfd[1]

jpqnfyfd.exe[1]

K

KAVS8029-E（トラブルへの対処方法）[1]

KAVS8033-E（トラブルへの対処方法）[1]

KAVT0414-E（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU1203-E（トラブルへの対処方法）[1]、[2]

KAVU1204-E（トラブルへの対処方法）[1]、[2]

KAVU3284-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU3521-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU3531-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU3571-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU3577-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU3586-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4254-E（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4511-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4512-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4514-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4515-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4520-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4530-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4531-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4538-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4546-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4547-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4548-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4551-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4560-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4563-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4571-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4580-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4581-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4583-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4597-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU4721-E（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU5282-W（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU5284-E（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU5285-E（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU5287-E（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU5501-E（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU5921-E（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU5950-E（トラブルへの対処方法）[1]

KAVU7533-E（トラブルへの対処方法）[1]、[2]

KAVV3102-E（トラブルへの対処方法）[1]

KAVV400-E（トラブルへの対処方法）[1]

KAVV401-E（トラブルへの対処方法）[1]

KAVV458-E（トラブルへの対処方法）[1]

KAVV459-E（トラブルへの対処方法）[1]

M

MAPI[1]

MIME[1]

MQSeries[1]

MQ文字列[1]

MSMQ[1]

O

OSが異常終了したときの対処方法[1]

Outlookを使用しないメール送信ジョブのログ[1]

P

pd_buf_dfw[1]

pd_buf_dfw.exe[1]

pdlogd[1]

pdlogd.exe[1]

pdlogswd[1]

pdlogswd.exe[1]

pdmgrd[1]

pdmlgd[1]

pdmlgd.exe[1]

pdprcd[1]、[2]

pdprcd.exe[1]、[2]

pdrdmd[1]

pdrdmd.exe[1]

pdrsvre[1]

pdrsvre.exe[1]

pdscdd[1]

pdscdd.exe[1]

pdsds[1]

pdsds.exe[1]

pdservice.exe[1]

pdsha.exe[1]

pdstsd[1]

pdstsd.exe[1]

pdtrnd[1]

pdtrnd.exe[1]

pdtrnrvd[1]

pdtrnrvd.exe[1]

S

SMTP[1]

SUP[1]

T

TP1/LiNK[1]

TP1/Message Queue[1]

TP1/Server Base[1]

U

UNIX版JP1/AJS3 Console Agentの親プロセスおよび子プロセス一覧[1]

UNIX版JP1/AJS3 Console Agentの子プロセスおよび詳細プロセス一覧[1]

UNIX版JP1/AJS3 Console Managerの親プロセスおよび子プロセス一覧[1]

UNIX版JP1/AJS3 Console Managerの子プロセスおよび詳細プロセス一覧[1]

UNIX版JP1/AJS3 - Agentの親プロセスおよび子プロセス一覧[1]

UNIX版JP1/AJS3 - Agentの子プロセスおよび詳細プロセス一覧[1]

UNIX版JP1/AJS3 - Managerの親プロセスおよび子プロセス一覧（互換用ISAM構成）[1]

UNIX版JP1/AJS3 - Managerの親プロセスおよび子プロセス一覧（標準構成）[1]

UNIX版JP1/AJS3 - Managerの子プロセスおよび詳細プロセス一覧（互換用ISAM構成）[1]

UNIX版JP1/AJS3 - Managerの子プロセスおよび詳細プロセス一覧（標準構成）[1]

UNIX版組み込みDBの親プロセスおよび子プロセス一覧[1]

W

Windows Messaging機能[1]

Windows版JP1/AJS3 Console Agentの親プロセスおよび子プロセス一覧[1]

Windows版JP1/AJS3 Console Agentの子プロセスおよび詳細プロセス一覧[1]

Windows版JP1/AJS3 Console Managerの親プロセスおよび子プロセス一覧[1]

Windows版JP1/AJS3 Console Managerの子プロセスおよび詳細プロセス一覧[1]

Windows版JP1/AJS3 Console Viewのプロセス一覧[1]

Windows版JP1/AJS3 - Agentの親プロセスおよび子プロセス一覧[1]

Windows版JP1/AJS3 - Agentの子プロセスおよび詳細プロセス一覧[1]

Windows版JP1/AJS3 - Managerの親プロセスおよび子プロセス一覧（互換用ISAM構成）[1]

Windows版JP1/AJS3 - Managerの親プロセスおよび子プロセス一覧（標準構成）[1]

Windows版JP1/AJS3 - Managerの子プロセスおよび詳細プロセス一覧（互換用ISAM構成）[1]

Windows版JP1/AJS3 - Managerの子プロセスおよび詳細プロセス一覧（標準構成）[1]

Windows版JP1/AJS3 - Viewのプロセス一覧[1]

Windows版組み込みDBの親プロセスおよび子プロセス一覧[1]

あ

アクションジョブ[1]

アクションジョブの実行に関するトラブルの対処方法[1]

アクションジョブを実行すると異常終了となる[1]

い

移行コマンド実行ログ[1]

異常終了[1]

異常終了しきい値[1]

イベント[1]

イベント監視ログ（UNIX）[1]

イベント監視ログ（Windows）[1]

イベント検索ログ（UNIX）[1]

イベント検索ログ（Windows）[1]

イベントジョブ[1]

イベント・アクション共通エラーログ（UNIX）[1]

イベント・アクション共通エラーログ（Windows）[1]

イベント・アクション共通ログ（UNIX）[1]

イベント・アクション共通ログ（Windows）[1]

イベント・アクション制御エージェントログ（UNIX）[1]

イベント・アクション制御エージェントログ（Windows）[1]

イベント・アクション制御マネージャーログ（UNIX）[1]

イベント・アクション制御マネージャーログ（Windows）[1]

インポートコマンドトレースログファイル（UNIX）[1]

インポートコマンドトレースログファイル（Windows）[1]

う

打ち切り時間[1]

運用日[1]

え

エージェント管理トレースログ（UNIX）[1]

エージェント管理トレースログ（Windows）[1]

エージェント管理ログ（UNIX）[1]

エージェント管理ログ（Windows）[1]

エージェントホスト[1]

エクスポートコマンドトレースログファイル（UNIX）[1]

エクスポートコマンドトレースログファイル（Windows）[1]

か

確定実行登録[1]

確定スケジュール[1]

各バージョンの変更内容[1]

カスタムジョブ[1]

カスタムジョブの実行に関するトラブルの対処方法[1]

カスタムジョブを実行すると異常終了となる[1]

仮想マシン[1]

カレンダー情報[1]

環境設定パラメーター[1]

環境設定ファイル[1]

き

起算スケジュール[1]

起算猶予日数[1]

基準時刻[1]

基準日[1]

起動条件[1]

起動条件付きジョブネット[1]

キュー[1]

キューイングジョブ[1]

休業日[1]

キューレスエージェントサービスが出力するログ[1]

キューレスエージェントプロセス[1]、[2]

キューレスジョブ[1]

キューレスジョブ実行環境[1]

キューレスジョブ実行内部ログ（UNIX）[1]

キューレスジョブ実行内部ログ（Windows）[1]

キューレスジョブのステータスファイル（UNIX）[1]

キューレスジョブのステータスファイル（Windows）[1]

キューレストレースログファイル（UNIX）[1]

キューレストレースログファイル（Windows）[1]

キューレスファイル転送プロセス[1]、[2]

キューレスログファイル[1]、[2]、[3]

キューレスログファイル（Windows）[1]

キューレスログファイル中に出力されるログの一覧[1]

強制終了[1]

共通メッセージログ[1]

く

組み込みDB[1]

組み込みDBが終了できないときの対処方法[1]

組み込みDB管理者[1]

組み込みDBサービス[1]

組み込みDBシステム管理者[1]

組み込みDB操作コマンド[1]

組み込みDB操作コマンド実行ログ（UNIX）[1]

組み込みDB操作コマンド実行ログ（Windows）[1]

組み込みDBのファイルおよびフォルダ一覧（Windows版）[1]

組み込みDBのプロセス一覧[1]

クラスタ運用時のログ出力先ディレクトリ（UNIXの場合）[1]

クラスタ運用時のログ出力先フォルダ（Windowsの場合）[1]

クラスタシステム[1]

け

計画実行登録[1]

系切り替えシステム[1]

警告終了[1]

警告終了しきい値[1]

件名[1]

こ

後続ジョブ[1]

後続ジョブネット[1]

互換用ISAM構成[1]

さ

サーバリンクジョブ[1]

最大ディスク占有量（UNIXの場合）[1]

最大ディスク占有量（Windowsの場合）[1]

最大ディスク占有量（Windowsの場合）[1]

サスペンド[1]

サブミット[1]

サブミットジョブ[1]

し

しきい値[1]

システム管理ログ（UNIX）[1]

システム管理ログ（Windows）[1]

システム障害通知ログ[1]

実行ID[1]

実行エージェント[1]

実行エージェントグループ[1]

実行エージェント制限[1]

実行間隔制御ログ（UNIX）[1]

実行間隔制御ログ（Windows）[1]

自動再編成ログファイル（UNIX）[1]

自動再編成ログファイル（Windows）[1]

自動リトライ[1]

従属ジョブ[1]

従属ジョブネット[1]

ジョブ[1]

ジョブグループ[1]

ジョブ実行エージェントログ（UNIX）[1]

ジョブ実行エージェントログ（Windows）[1]

ジョブ実行環境[1]

ジョブ実行環境データベース再編成ログ（UNIX）[1]

ジョブ実行環境データベース再編成ログ（Windows）[1]

ジョブ実行クライアントログ（UNIX）[1]

ジョブ実行クライアントログ（Windows）[1]

ジョブ実行状態通知ログ（Windows）[1]

ジョブ実行多重度[1]

ジョブ実行内部ログ（UNIX）[1]、[2]、[3]、[4]

ジョブ実行内部ログ（Windows）[1]、[2]、[3]、[4]

ジョブ実行マネージャーログ（UNIX）[1]

ジョブ実行マネージャーログ（Windows）[1]

ジョブネット[1]

ジョブネットエディタウィンドウ[1]

ジョブネットコネクタ[1]

ジョブネットモニタウィンドウ[1]

ジョブネットワーク要素[1]

処理サイクル[1]

資料採取ツール[1]

す

スケジューラーサービス[1]

スケジューラーデータベース再編成ログ（UNIX）[1]

スケジューラーデータベース再編成ログ（Windows）[1]

スケジューラーログ[1]

スケジューラーログ（UNIX）[1]

スケジューラーログ（Windows）[1]

スケジューラーログ一覧[1]

スケジュールルール[1]

せ

正常終了[1]

接続中のプロセスがあるため組み込みDBが終了できないときの対処方法[1]

先行ジョブ[1]

先行ジョブネット[1]

そ

相関識別子[1]

相互関係[1]

即時実行登録[1]

た

退避ファイル[1]

退避ボックス[1]

つ

通信制御トレースログ（UNIX）[1]

通信制御トレースログ（Windows）[1]

通信制御ログ（UNIX）[1]

通信制御ログ（Windows）[1]

て

定義チェックトレースログファイル（UNIX）[1]

定義チェックトレースログファイル（Windows）[1]

定義チェックログファイル（UNIX）[1]

定義チェックログファイル（Windows）[1]

ディザスター・リカバリー[1]

デイリースケジュールウィンドウ[1]

デフォルトキュー[1]

デフォルトのディスク占有量（UNIXの場合）[1]

デフォルトのディスク占有量（Windowsの場合）[1]、[2]

と

統合トレースログ[1]

トラブル発生時の資料の採取方法[1]

トラブルへの対処方法[1]

トレースログ（UNIX）[1]

トレースログ（Windows）[1]

ね

ネストジョブネット[1]

は

排他実行リソース[1]

判定ジョブ[1]

判定値[1]

ひ

引き継ぎ情報[1]

引き継ぎ情報名[1]

標準構成[1]

標準ジョブの実行に関するトラブルの対処方法[1]

標準ジョブを実行すると異常終了となる[1]

ふ

ファイルおよびディレクトリ一覧[1]

ファイル監視ログ（UNIX）[1]

ファイル監視ログ（Windows）[1]

ファイルの切り替え時期（UNIXの場合）[1]

ファイルの切り替え時期（Windowsの場合）[1]

物理ホスト[1]

プランニンググループ[1]

振り替え[1]

振り替え猶予日数[1]

フロー制御サブプロセス内部ログ（UNIX）[1]

フロー制御サブプロセス内部ログ（Windows）[1]

プロセス一覧（UNIXの場合）[1]

プロセス一覧（Windowsの場合）[1]

プロセス構成図[1]

へ

閉塞状態[1]

ほ

ホストリンクジョブネット[1]

ま

マクロ変数[1]

マクロ変数名[1]

マシン構成の調査に使用するコマンド[1]

待ち合わせ条件[1]

待ち合わせ条件付きユニット[1]

待ち合わせ対象ユニット[1]

マネージャージョブグループ[1]

マネージャージョブネット[1]

マネージャーホスト[1]

マンスリースケジュールウィンドウ[1]

め

メール監視ログ（UNIX）[1]

メール監視ログ（共通，Windows）[1]

メール監視ログ（メール連携をサービス上で行う場合，Windows）[1]

メール監視ログ（メール連携をデスクトップ上で行う場合，Windows）[1]

メール受信パラメーターファイル[1]

メール送信パラメーターファイル[1]

メール配信ログ（UNIX）[1]

メールフィルターアプリケーション[1]

メッセージキュー[1]

メッセージキューイング機能[1]

メッセージ識別子[1]

メンテナンスログファイル（UNIX）[1]

メンテナンスログファイル（Windows）[1]

ゆ

ユーザーが作成・変更できるファイル一覧（JP1/AJS3 - View）[1]

ユーザーが作成・変更できるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 Console Manager）[1]

ユーザーが作成・変更できるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 Console Manager）[1]

ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent・UNIXジョブ使用時）[1]

ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent・メール連携使用時）[1]

ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・UNIXジョブ使用時）[1]

ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・メール連携使用時）[1]

ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent・PCジョブ使用時）[1]

ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・PCジョブ使用時）[1]

ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent・メール連携使用時）[1]

ユーザーが参照，および運用時に削除管理する必要があるファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・メール連携使用時）[1]

ユーザーが参照，または変更する必要のないファイル一覧（JP1/AJS3 - View・JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携使用時）[1]

ユーザーが参照，または変更する必要のないファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent・JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携使用時）[1]

ユーザーが参照，または変更する必要のないファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携使用時）[1]

ユーザーが参照，または変更する必要のないファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent）[1]

ユーザーが参照，または変更する必要のないファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent・JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携使用時）[1]

ユーザーが参照，または変更する必要のないファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager）[1]

ユーザーが参照，または変更する必要のないファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携使用時）[1]

ユーザーが参照，または変更する必要のないファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent）[1]

ユーザーが参照，または変更する必要のないファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager）[1]

ユーザーが参照，または変更する必要のないフォルダ一覧（JP1/AJS3 - View）[1]

ユーザーが参照できるディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent・メール連携使用時）[1]

ユーザーが参照できるディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・メール連携使用時）[1]

ユーザーが参照できるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent・JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携使用時）[1]

ユーザーが参照できるファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 Console Manager）[1]

ユーザーが参照できるファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent）[1]

ユーザーが参照できるファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager）[1]

ユーザーが参照できるファイルおよびフォルダ一覧（JP1/AJS3 - View）[1]

ユーザーが参照できるファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 Console Manager）[1]

ユーザーが参照できるファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent）[1]

ユーザーが参照できるファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager）[1]

ユーザーが参照できるフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent・メール連携使用時）[1]

ユーザーが参照できるフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・メール連携使用時）[1]

ユーザーが参照または変更する必要のないファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 Console Manager）[1]

ユーザーが参照または変更する必要のないファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 Console Manager）[1]

ユーザーが変更できるファイル一覧（JP1/AJS3 - View・JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携使用時）[1]

ユーザーが変更できるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent）[1]

ユーザーが変更できるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Agent・JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携使用時）[1]

ユーザーが変更できるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager）[1]

ユーザーが変更できるファイル一覧（UNIX版JP1/AJS3 - Manager・JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携使用時）[1]

ユーザーが変更できるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Agent）[1]

ユーザーが変更できるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager）[1]

ユーザーが変更できるファイル一覧（Windows版JP1/AJS3 - Manager・JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携使用時）[1]

ユーザー共通プロファイル[1]

ユニット[1]

ユニットID[1]

ユニット定義パラメーターファイル[1]

よ

予定情報ファイル[1]

り

リカバリージョブ[1]

リカバリージョブネット[1]

リストファイル[1]

ろ

ログ情報[1]

ログ情報と出力形式[1]

ログの共通の出力形式[1]

ログの種類（UNIXの場合）[1]

ログの種類（Windowsの場合）[1]

ログファイル一覧（JP1/AJS3 - View）[1]

ログファイルおよびディレクトリ一覧[1]

ログファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版JP1/AJS3 Console Manager）[1]

ログファイルおよびフォルダ一覧（Windows版JP1/AJS3 Console Manager）[1]

ログファイル名・ディレクトリ名（UNIXの場合）[1]

ログファイル名・フォルダ名（Windowsの場合）[1]

論理ホスト[1]