JP1 Version 10　JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1

手引・文法・操作書

3021-3-105-20

前書き

対象製品

適用OSのバージョン，JP1/Automatic Job Management System 3が前提とするサービスパックやパッチなどの詳細については，リリースノートで確認してください。

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager（適用OS：Windows）

P-2W12-3KA4 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 10-50

製品構成一覧および内訳形名

P-2A12-3KA4 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 10-50（適用OS：Windows Server 2012，Windows Server 2008）

P-2412-3KA4 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 10-50（適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003（x64））

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager（適用OS：UNIX）

P-1J12-27A1 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 10-50（適用OS：HP-UX（IPF））

P-9312-27A1 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 10-50（適用OS：Solaris 11（SPARC），Solaris 10（SPARC））

P-1M12-27A1 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 10-50（適用OS：AIX）

P-8112-27A1 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 10-50（適用OS：Linux 6.1（x86）以降，Linux 6.1（x64）以降，Linux 5.1（x86）以降，Linux 5.1（AMD/Intel 64）以降）

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent（適用OS：Windows）

P-2W12-33A4 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 10-50

製品構成一覧および内訳形名

P-2A12-33A4 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 10-50（適用OS：Windows Server 2012，Windows Server 2008）

P-2412-33A4 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 10-50（適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003（x64））

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent（適用OS：UNIX）

P-1J12-29A1 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 10-50（適用OS：HP-UX（IPF））

P-9312-29A1 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 10-50（適用OS：Solaris 11（SPARC），Solaris 10（SPARC））

P-1M12-29A1 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 10-50（適用OS：AIX）

P-8112-29A1 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 10-50（適用OS：Linux 6.1（x86）以降，Linux 6.1（x64）以降，Linux 5.1（x86）以降，Linux 5.1（AMD/Intel 64）以降）

●JP1/Automatic Job Management System 3 - View（適用OS：Windows）

P-2W12-34A4 JP1/Automatic Job Management System 3 - View 10-50

製品構成一覧および内訳形名

P-2A12-34A4 JP1/Automatic Job Management System 3 - View 10-50（適用OS：Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008，Windows Vista）

P-2412-34A4 JP1/Automatic Job Management System 3 - View 10-50（適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003（x64），Windows XP Professional）

●JP1/Base※（適用OS：Windows）

P-2W2C-6LA4 JP1/Base※ 10-50

製品構成一覧および内訳形名

P-2A2C-6LA4 JP1/Base※ 10-50（適用OS：Windows Server 2012，Windows Server 2008）

P-242C-6LA4 JP1/Base※ 10-50（適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003（x64））

●JP1/Base※（適用OS：UNIX）

P-1J2C-6LA1 JP1/Base※ 10-50（適用OS：HP-UX（IPF））

P-9D2C-6LA1 JP1/Base※ 10-50（適用OS：Solaris 11（SPARC），Solaris 10（SPARC））

P-1M2C-6LA1 JP1/Base※ 10-50（適用OS：AIX）

P-812C-6LA1 JP1/Base※ 10-50（適用OS：Linux 6.1（x86）以降，Linux 6.1（x64）以降，Linux 5.1（x86）以降，Linux 5.1（AMD/Intel 64）以降）

注※　この製品は，ISO9001の認証を受けた品質マネジメントシステムで開発されました。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

Active Directoryは，米国Microsoft Corporationの，米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Adobeは，Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

AIXは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。

AS/400は，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。

CONNECT：Queueは，米国でのSterling Commerce,Inc.の登録商標です。

GIFは，米国CompuServe Inc.が開発したフォーマットの名称です。

HP NonStop Serverは，Hewlett-Packard Development Company, L.P.の商標です。

HP-UXは，Hewlett-Packard Development Company, L.P.のオペレーティングシステムの名称です。

INS-Cは，日本電信電話(株)のサービス名称です。

INS-Pは，日本電信電話(株)のサービス名称です。

InstallShieldは，Macrovision Corporationの米国および/ または他の国における登録商標または商標です。

Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Itaniumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Lotus Notesは，IBM Corporationの登録商標です。

MicrosoftおよびOutlookは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MicrosoftおよびSQL Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MicrosoftおよびExcelは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft Exchange Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft OfficeおよびExcelは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MQSeriesは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。

MSPは，富士通株式会社の登録商標です。

MVSは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。

OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

PA-RISCは，Hewlett-Packard Development Company, L.P.の商標です。

Pentiumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

SAP，R/3，および本文書に記載されたその他の SAP 製品，サービス，ならびにそれぞれのロゴは，ドイツおよびその他の国々における SAP AG の商標または登録商標です。

すべてのSPARC商標は，米国SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC商標がついた製品は，米国Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。

TELstaffは，株式会社日立ソリューションズの登録商標です。

UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

活文，PDFstaffは，株式会社日立ソリューションズの登録商標です。

その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

プログラムプロダクト「P-9312-27A1，P-9312-29A1，P-9D2C-6LA1」には，Oracle Corporationまたはその子会社，関連会社が著作権を有している部分が含まれています。

プログラムプロダクト「P-9312-27A1，P-9312-29A1，P-9D2C-6LA1」には，UNIX System Laboratories, Inc.が著作権を有している部分が含まれています。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記

製品名

Excel

Microsoft(R) Excel

Microsoft(R) Office Excel

Exchange Server

Microsoft(R) Exchange 2000 Enterprise Server

Microsoft(R) Exchange 2000 Server

Microsoft(R) Exchange Server

IE

Internet Explorer

Microsoft(R) Internet Explorer(R)

Windows(R) Internet Explorer(R)

Microsoft Mail

Microsoft(R) Mail

Microsoft SQL Server

Microsoft(R) SQL Server

Microsoft(R) SQL Server Enterprise Edition

MSCS

Microsoft(R) Cluster Server

MSMQ

Microsoft(R) Message Queue Server

Outlook

Outlook 2003

Microsoft(R) Outlook(R) 2003

Outlook 2007

Microsoft(R) Outlook(R) 2007

Outlook 2010

Microsoft(R) Outlook(R) 2010

Outlook Express

Microsoft(R) Outlook(R) Express

Windows 7

Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise

Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional

Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate

Windows 8

Windows(R) 8 Enterprise

Windows(R) 8 Pro

Windows 8.1

Windows(R) 8.1 Enterprise

Windows(R) 8.1 Pro

Windows Server 2003

Windows Server 2003

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition

Windows Server 2003 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition

Windows Server 2003（x64）

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition

Windows Server 2003 R2（x64）

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition

Windows Server 2008

Windows Server 2008

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard

Windows Server 2008 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard

Windows Server 2012

Windows Server 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard

Windows Server 2012 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard

Windows Vista

Microsoft(R) Windows Vista(R) Business

Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise

Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate

Windows XP Professional

Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Operating System

Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008，Windows Vista，Windows Server 2003，およびWindows XP Professionalを総称してWindowsと表記することがあります。

発行

2014年9月 3021-3-105-20

著作権

Copyright (C) 2012, 2014, Hitachi, Ltd.

Copyright (C) 2012, 2014, Hitachi Solutions, Ltd.

変更内容

変更内容（3021-3-101-20，3021-3-102-20，3021-3-103-20，3021-3-104-20，3021-3-105-20，3021-3-106-20，3021-3-107-20，3021-3-108-20，3021-3-109-20，3021-3-110-20，3021-3-111-20，3021-3-112-20，3021-3-113-20，3021-3-114-20）

追加・変更内容

変更個所

JP1/AJS3 - Managerをインストール・セットアップした仮想マシンを複製できるようにした。

設計（システム）

付録F

構築1

2.2，3.1，3.2，12.2，13.1，13.2，付録H

トラブル

2.14

メッセージ2

KFPS00615-W，KFPU00219-E

ディザスター・リカバリー環境の構築の際に，メインホストとリモートホストの論理ホスト名が同一名でも構成できるように機能を拡大した。

構築1

9.1，9.2.1，9.2.2，9.2.3(1)，9.3，18.1，18.2.1，18.2.2，18.2.3(1)，18.3

運用

12.1.2(1)，12.1.3(1)，12.1.3(2)(a)，12.1.3(2)(b)，12.1.4，12.2.1(1)，12.2.1(1)(a)，12.2.1(1)(g)，12.2.3，12.3.1，12.3.1(4)，12.4，12.4.1，12.4.2

コマンド2

2. jajs_rpenvexport，2. jajs_rpenvimport，2. jajs_rpsite

メッセージ1

1.3.3，1.3.9，1.4.1，KAVS3702-E，KAVS3710-I，KAVS3711-E，KAVS3754-E

メッセージ2

KNAD3994-E

起算スケジュールを運用日や休業日に関係なく日数で算出する機能を追加した。

導入

3.3.2(1)(g)

設計（業務）

3.5.5

操作

15.3.17(4)

コマンド1

2. ajschgnet，2. ajsprint

コマンド2

4.2.4

メッセージ1

KAVS0188-E

メッセージ2

KAVV455-E

即時実行登録時に，ジョブネットの実行を保留する機能を追加した。

導入

3.4.2，4.1.1(1)

設計（業務）

2.2.3(4)

操作

15.3.1(1)(d)，15.3.22(3)，15.3.38，15.3.47，15.10.1(1)(e)

コマンド1

2. ajsentry

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerに対して，一部のコマンドを実行できる機能を追加した。

導入

1.2.9

設計（システム）

4.5.4

構築1

付録C.1(2)(a)

運用

2.2.2(1)(a)，2.2.2(1)(b)，2.2.4(1)，2.3.5(2)，13.1，13.1.8

トラブル

付録A.1(1)(a)，付録A.1(2)(a)，付録A.3，付録C.1(70)，付録C.1(71)，付録C.1(76)，付録C.1(77)，付録C.1(83)

操作

10.4，11.1.1(1)，11.1.1(4)，11.3.9，11.3.18，15.3.2(1)，15.3.2(2)，15.3.3(1)，15.3.3(2)，15.3.52，15.3.53，15.3.54，15.4.2，15.4.3，15.7.2，15.7.3，15.8.2，15.8.3，15.9.2，15.9.3，15.10.2，15.10.3

コマンド1

2. ajslogprint，2. ajsprint，2. ajsshow，2. ajsstatus

コマンド2

2. jajs_setup_cluster

メッセージ1

1.3.3，KAVS0901-E，KAVS0538-I，KAVS0539-I

メッセージ2

KAVV263-E，KAVV269-E，KAVV385-E，KAVV418-E，KAVV419-E，KAVV2507-E，KAVV3900-Q〜KAVV3910-E，KAVV3912-E〜KAVV3919-E，KAVV3922-E〜KAVV3929-E，KAVV3931-E，KAVV3932-E，KAVV3934-E〜KAVV3936-Q

資料採取ツール（_04.batまたは_04）と同機能の，jajs_log.batおよびjajs_logの提供を開始した。また，Windows版の資料採取ツールに，資料の出力先を任意に指定できるオプションを追加した。

設計（システム）

5.1.1，9.4

構築1

2.2.1(2)(a)，2.2.2(2)，7.1.1，7.1.2，12.2.1(2)(a)，16.1.1，16.1.2

運用

2.2.5(1)(b)，2.2.5(2)(c)，2.3.6，2.3.6(1)(b)，2.3.6(2)(c)

トラブル

1.4.1(1)，1.4.2(1)，2.7.2(2)

コマンド1

1.5.8，1.6，2. jajs_logまたは_04（UNIX限定），2. jajs_log.batまたは_04.bat（Windows限定）

コマンド2

1.5.8，1.6

メッセージ2

KAVU5287-E，KAVU5501-E

ajsprintコマンドに，関連線情報の出力順序をユニット名称順にするオプションを追加した。

構築2

2.2.1，2.2.2(113)

運用

13.1，13.1.8

コマンド1

2. ajsprint

エージェントホストのIPアドレスを変更する手順を変更した。

構築1

6.3.19，15.3.19

構築2

2.4.1，2.4.2(13)

運用

8.9.2

メッセージ1

1.3.4，KAVT0198-E，KAVT0199-E，KAVT0528-E，KAVT0658-E〜KAVT0661-E，KAVT0664-E

AIX，HP-UX，およびSolaris10で使用できる文字コードにUTF-8を追加した。

導入

10.1.1(5)(c)

設計（システム）

2.4.3(1)，2.4.3(5)，7.2.2，8.3.2

構築1

13.4.1(1)，15.1.9，付録C.2(4)，付録C.2 (5)，付録D.2(4)，付録D.2 (5)

構築2

2.2.2(59)，2.7.1，2.8.2(7)

運用

4.4.2

操作

15.3.6

コマンド1

1.4.1

コマンド2

1.4.1，2. ajsembdbsetup，2. jajs_setup，2. jajs_setup_cluster

メッセージ2

KAVV179-E，KAVV503-E，KAVV601-E，KAVV882-E，KAVV883-E，KAVV1503-E，KAVV2119-E

jajs_killall.clusterコマンドに指定できる論理ホスト名の文字数を拡張した。

運用

11.6.1(3)

コマンド1

2. jajs_killall.cluster

AIX V7.1またはAIX V6.1のJP1/AJS3 - Managerと，バージョン08-57以降のJP1/AJS2 - Manager for Mainframeが連携できるようにした。

設計（システム）

8.1.6

（凡例）

入門：JP1/Automatic Job Management System 3 入門

導入：JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド

設計（システム）：JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）

設計（業務）：JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）

構築1：JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1

構築2：JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2

運用：JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド

トラブル：JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング

操作：JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド

コマンド1：JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1

コマンド2：JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2

連携：JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド

メッセージ1：JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ1

メッセージ2：JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ2

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，JP1/Automatic Job Management System 3（以降，JP1/AJS3と省略します）のインストールおよびセットアップの方法を説明したものです。

対象読者

このマニュアルは次の方にお読みいただくことを前提に説明しています。

JP1/AJS3を使ったジョブの自動運転システムを運用しようと考えている方，または運用するために設計する方

JP1/AJS3を使ったジョブの自動運転システムを運用する方

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す編から構成されています。

第1編 Windowsホスト編

WindowsホストでのJP1/AJS3のインストールとセットアップについて説明しています。

第2編 UNIXホスト編

UNIXホストでのJP1/AJS3のインストールとセットアップについて説明しています。

JP1 Version 8での製品体系変更について

JP1 Version 8では，JP1/AJS2の製品体系に次の変更がありました。

JP1/AJS2 - Advanced Managerは廃止されました。JP1/AJS2 - Advanced Managerが提供していた組み込みデータベースは，JP1 Version 8では，JP1/AJS2 - Managerに同梱されています。

JP1/AJS2 - Light Editionは廃止されました。

JP1/AJS2 - Client Toolkitは廃止されました。

JP1/AJS2 - Viewは，Windows版だけの提供となりました。

JP1/AJS3のマニュアル体系とマニュアルの使い分けについて

JP1/AJS3のマニュアルは，14冊に分かれています。各マニュアルは，主に次の内容について記載しています。

なお，ここでのマニュアル名称は「JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3」を省略しています。

項番

マニュアル名

記載内容

1

入門

（3021-3-101）

JP1/AJS3の特長

JP1/AJS3の基本的な操作例

2

導入ガイド

（3021-3-102）

JP1/AJS3の特長

各機能の解説

3

設計ガイド（システム構築編）

（3021-3-103）

システムの設計時に検討する内容

システム設計時の注意事項

4

設計ガイド（業務設計編）

（3021-3-104）

ジョブやジョブネットの構築のために検討する内容

ジョブやジョブネット設計時の注意事項

5

構築ガイド1

（3021-3-105）

インストール・セットアップの操作手順

運用に合わせた環境設定の手順

6

構築ガイド2

（3021-3-106）

環境設定パラメーターの説明

運用プロファイルの説明

7

運用ガイド

（3021-3-107）

システムの運用時に知っておくべき情報

JP1/AJS3の運用に役立つノウハウ

8

トラブルシューティング

（3021-3-108）

障害が発生したときの対処方法

障害が発生したときに必要な資料

9

操作ガイド

（3021-3-109）

JP1/AJS3 - Viewの操作方法

JP1/AJS3 Console Viewの操作方法

画面，ダイアログボックスの説明

10

コマンドリファレンス1

（3021-3-110）

コマンドの文法

11

コマンドリファレンス2

（3021-3-111）

コマンドの文法（セットアップ時に使用するコマンド，特別な運用で使用するコマンド）

情報定義ファイルの文法と記述例

12

連携ガイド

（3021-3-112）

他製品と連携して実現する機能の解説およびセットアップ

13

メッセージ1

（3021-3-113）

JP1/AJS3が出力するメッセージ（KAJS〜KAVTで始まるメッセージ）

14

メッセージ2

（3021-3-114）

JP1/AJS3が出力するメッセージ（KAVU〜KNADで始まるメッセージ）

各マニュアルは，利用目的に合わせて次のようにお読みください。

利用目的

必ず読むマニュアル

必要に応じて読むマニュアル

JP1/AJS3の基本的な操作を体験したい。

入門

（3021-3-101）

操作ガイド

（3021-3-109）

JP1/AJS3の機能について知りたい。

導入ガイド

（3021-3-102）

連携ガイド

（3021-3-112）

ジョブの自動運転システムを構築したい（インストール，セットアップなど）。

設計ガイド（システム構築編）

（3021-3-103）

構築ガイド1

（3021-3-105）

構築ガイド2

（3021-3-106）

連携ガイド

（3021-3-112）

自動化する業務を設計したい（ジョブ定義，スケジュール定義など）。

設計ガイド（業務設計編）

（3021-3-104）

操作ガイド

（3021-3-109）

運転中のシステムの監視やメンテナンス方法について知りたい。

運用ガイド

（3021-3-107）

トラブルシューティング

（3021-3-108）

メッセージ1

（3021-3-113）

メッセージ2

（3021-3-114）

運用中のトラブルの対処方法について知りたい。

トラブルシューティング

（3021-3-108）

メッセージ1

（3021-3-113）

メッセージ2

（3021-3-114）

JP1/AJS3の操作方法について知りたい。

操作ガイド

（3021-3-109）

コマンドリファレンス1

（3021-3-110）

コマンドリファレンス2

（3021-3-111）

第1編　Windowsホスト編

1　システム構成の種類とセットアップの手順

JP1/AJS3は，1台でジョブを定義・実行するシステムから，何台ものホストを使って大量のジョブを実行させる大規模なシステムまで，いろいろなシステム構成で使用できます。また，ほかの製品と連携していろいろな機能を使うこともできます。この章では，JP1/AJS3でできるシステム構成とそのセットアップの手順の概要を説明します。

1.1　JP1/AJS3のセットアップ手順の概要

JP1/AJS3でできるシステム構成とそのセットアップの手順を次に示します。

JP1/AJS3シリーズのプログラムや前提条件については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.1 動作環境を確認する」を参照してください。

1.1.1　JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Viewでシステムを構築する場合のセットアップ手順

ホストを1台用意し，JP1/AJS3 - Managerをインストールします。さらに，必要に応じてJP1/AJS3 - View用のホストを用意し，インストールします。複数のJP1/AJS3 - Viewを接続して使うこともできます。

JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Viewでシステムを構築する場合のセットアップ手順を次の図に示します。

図1‒1　セットアップ手順（JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Viewでシステムを構築する場合）

1.1.2　1台のJP1/AJS3 - Managerホストを使ったマネージャー・エージェント構成にする場合のセットアップ手順

JP1/AJS3 - Manager用ホストを1台，JP1/AJS3 - Agent用ホストを複数台用意します。さらに，必要に応じてJP1/AJS3 - View用ホストを用意します。

1台のJP1/AJS3 - Managerホストを使ったマネージャー・エージェント構成にする場合のセットアップ手順を次の図に示します。

図1‒2　セットアップ手順（1台のJP1/AJS3 - Managerホストを使ったマネージャー・エージェント構成の場合）

1.1.3　複数のJP1/AJS3 - Managerを使ったマネージャー・エージェント構成にする場合のセットアップ手順

JP1/AJS3 - Manager用ホストとJP1/AJS3 - Agent用ホストを複数台用意します。さらに，必要に応じてJP1/AJS3 - View用ホストを用意します。

複数のJP1/AJS3 - Managerを使ったマネージャー・エージェント構成のセットアップ手順は，JP1/AJS3 - Managerホスト1台のときと同様です。図1-2の作業を，JP1/AJS3 - Managerの数だけ繰り返します。

業務の運用を開始したあと，マネージャージョブグループやマネージャージョブネットを定義して，複数のマネージャーを統括して管理できるようにします。

2　インストール

この章では，JP1/AJS3のインストール方法について説明します。

2.1　JP1/AJS3シリーズプログラムのインストール前に必要な作業

この節では，WindowsホストにJP1/AJS3をインストールする前に必要な次の作業について説明します。

JP1/Baseのインストール

注意事項

新規インストールの場合は，JP1/Baseを先にインストールしてください。また，バージョンアップインストールの場合は，JP1/Baseを先にバージョンアップしてください。

2.1.1　JP1/Baseをインストールする

JP1/AJS3シリーズプログラム（JP1/AJS3 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Agent）をインストールするホストに，JP1/Baseをインストールしておきます。JP1/AJS3 - Viewの場合は，JP1/Baseのインストールは不要です。

なお，JP1/Baseを新規導入した場合，インストール時に自動セットアップを選択すると，ユーザー情報が次のように設定されます。この情報をそのまま使用する場合，ユーザー情報の設定は不要です。

認証サーバ：自ホスト

JP1ユーザー：jp1admin

JP1ユーザーのパスワード：jp1admin

JP1ユーザーをマッピングするOSユーザーとパスワード：インストール時に入力したもの

サーバホスト名：*

JP1/Baseの新規導入時に自動セットアップを選択しなかった場合，またはJP1/Baseの新規導入をJP1/NETM/DMを使ったリモートインストール（ソフトウェアの配布）で実行した場合，認証サーバとJP1ユーザーは自動設定されません。このためJP1/Baseインストール後に，手動で設定する必要があります。JP1/Baseの認証サーバが設定されていない場合，JP1/AJS3 - Managerで，JP1/AJS3サービスの起動に失敗します。

JP1/Baseのインストールおよびセットアップの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

2.2　JP1/AJS3シリーズプログラムのインストール

この節では，JP1/AJS3シリーズプログラム（JP1/AJS3 - Manager，JP1/AJS3 - Agent，JP1/AJS3 - View）のインストール方法を説明します。

なお，JP1/AJS3 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Agentをインストールする前に，JP1/Baseがインストールされていることを確認してください。また，JP1/BaseのバージョンがJP1/AJS3の前提バージョンとなっているか確認してください。

JP1/Baseのインストールについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

補足事項

JP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agentを仮想マシンにインストールしたあと，その仮想マシンを複製できます。

仮想マシンの複製の概要については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録F JP1/AJS3をインストール・セットアップした仮想マシンの複製」を参照してください。仮想マシンの複製の手順については，「付録H JP1/AJS3をインストール・セットアップした仮想マシンの複製手順」を参照してください。

2.2.1　インストール時の注意事項

ここでは，JP1/AJS3シリーズプログラムのインストール時の注意事項について説明します。

(1)　JP1/AJS3 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Agentをインストールするホストについての注意事項

JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Agentは同一ホストにインストールできません。

(2)　バージョンアップインストールについての注意事項

(a)　カスタマイズできるファイルの扱い

JP1/AJS3で提供しているファイルには，ユーザーがカスタマイズできるファイルがあります。ユーザーによるカスタマイズを考慮し，バージョンアップインストール後も，これらのファイルは置き換えられません。

また，カスタマイズ前のファイルは，モデルファイルとして同一フォルダに格納されています（ファイル名の末尾に，「.model」が付いています）。アップデートはこのモデルファイルに対して行われます。このため，バージョンアップ後は次に示すパス配下のファイルのカスタマイズ状況を確認し，カスタマイズしている場合は，モデルファイルをコピーして再度カスタマイズしてください。カスタマイズしていない場合は，コピーだけしてください。

JP1/AJS3 - Managerの場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥conf

JP1/AJS3 Consoleのインストール先フォルダ¥conf

JP1/AJS3 - Agentの場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥conf

注意事項

JP1/AJS3をクラスタシステムで運用している場合，共有フォルダのjp1ajs2のconf配下にあるモデルファイルに対して，アップデートは行われません。そのため，共有フォルダ配下のファイルをカスタマイズしている場合は，共有フォルダのモデルファイルではなく，上記のフォルダからモデルファイルをコピーして再度カスタマイズしてください。カスタマイズしていない場合は，同名のファイルを上書きコピーしてください。

なお，論理ホストのconfファイルは，共有フォルダのjp1ajs2のconf配下にあるファイルになります。

資料採取ツールは，バージョンアップインストール時，モデルファイルと同様に更新されます。バージョンアップインストール後に資料採取ツール（_04.bat）のカスタマイズが必要な場合は，バージョンアップインストール前の_04.batをバックアップしておいてください。

なお，資料採取ツール（jajs_log.bat）はカスタマイズできません。

なお，JP1/AJS2 - ManagerからJP1/AJS3 - Managerへのバージョンアップでは，プロセス管理定義ファイル（上記パスにあるjp1ajs_xxxd.confファイル），および拡張起動プロセス定義ファイル（上記パスにあるjp1ajs_xxxx_0700.confファイル）を，JP1/AJS3 - Managerのプロセス構成に自動更新します。JP1/AJS2 - Managerで，JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携やキューレスジョブ実行環境の設定をしていた場合は，バージョンアップおよびセットアップ後に，プロセス管理定義ファイル，および拡張起動プロセス定義ファイルの設定が引き継がれているか確認してください。引き継がれていない場合は，再度設定してください。また，異常終了したJP1/AJS2のプロセスを再起動する設定などのカスタマイズをしていた場合，JP1/AJS3 - Managerの再起動設定はデフォルト値に設定されます。再起動設定をしない，または再起動回数をデフォルト値以外で使用する場合は，バージョンアップおよびセットアップ後に，再度カスタマイズしてください。

(b)　JP1/AJS3 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Agentをバージョンアップインストールする場合

JP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agentをインストールすると，JP1/AJS2サービスとJP1/AJS2 Monitorサービスは削除され，JP1/AJS3サービスに統合されます。

JP1/AJS3は，JP1/AJS2 - Configurationとは連携できません。バージョン8のJP1/AJS2にJP1/AJS3をバージョンアップインストールすると，JP1/AJS2 Configuration Agentがアンセットアップされます。

JP1/AJS3は，JP1/AJS2 - Datareplicatorとは連携できません。JP1/AJS3をバージョンアップインストールする前にJP1/AJS2 - Datareplicatorをアンインストールしておいてください。JP1/AJS2 - Datareplicatorがインストールされている環境にはJP1/AJS3をバージョンアップインストールできません。

JP1/AJS3をインストールするホストで動作している次のサービス，およびプロセスをすべて停止してからインストールしてください。

JP1/AJS3またはJP1/AJS2

JP1/AJS3またはJP1/AJS2を前提とする製品

JP1/AJS3またはJP1/AJS2と連携する製品

インストールが完了するまで次の処理が実行されないようにしてください。

JP1/AJS3またはJP1/AJS2と連携して動作する製品の処理要求

JP1/AJS3またはJP1/AJS2の機能やコマンドを実行する処理

必要に応じて，定義ファイルをバックアップしてから製品をバージョンアップすることを推奨します。バックアップの対象については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　5.2.2 バックアップ対象と時期」を参照してください。

JP1/AJS3 - Managerをバージョン10-00より前のバージョンから10-00以降にバージョンアップインストールする場合，組み込みDBをバージョン10-00以降の方式に移行する必要があります。組み込みDBを移行する手順については，「3.6.1 組み込みDBの管理機能を強化するための設定」を参照してください。

(c)　JP1/AJS3 - Viewを使用している場合

JP1/AJS3 - View画面を閉じてからインストールしてください。

(d)　IPv6アドレスで通信する場合

JP1/BaseまたはJP1/AJS3をバージョン9以前からバージョン10以降にバージョンアップして，かつIPv6アドレスで通信する場合は，IPv6アドレスで通信するための設定が必要です。

詳細については，「3.5.3 IPv6アドレスで通信するための設定」を参照してください。

(3)　JP1/NETM/DMを使ったリモートインストール（ソフトウェアの配布）

JP1/AJS3は，JP1/NETM/DMを使ったリモートインストールに対応しています。

JP1/AJS3の場合，次に示すインストールに対応しています。

新規インストール

インストール対象ホストにJP1/AJS3を新規にインストールできます。

バージョンアップインストール

インストール対象ホストのJP1/AJS3またはJP1/AJS2をバージョンアップできます。ただし，JP1/AJS2 - ManagerからJP1/AJS3 - Managerにバージョンアップした場合，別途，各ホストでのセットアップ作業が必要です。

JP1/NETM/DMを使った実際のリモートインストール方法については，マニュアル「JP1/NETM/DM 運用ガイド1 (Windows(R)用)」，または「JP1/NETM/DM 運用ガイド2 (Windows(R)用)」を参照してください。

JP1/AJS2 - ManagerからJP1/AJS3 - Managerにバージョンアップした場合のセットアップ方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　8.6 JP1/AJS2 - ManagerからJP1/AJS3 - Managerへのバージョンアップ後のセットアップ」を参照してください。

(4)　JP1/AJS2 - ManagerにJP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールする場合

JP1/AJS2 - ManagerからJP1/AJS3 - Managerへのバージョンアップ後は，ディスク使用量やメモリー使用量が増加するため，バージョンアップする前に適切な見積もりをしてください。また，JP1/AJS2 - ManagerにJP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールした場合，そのあとに実施するセットアップ作業が完了するまで，JP1/AJS3 - Managerでの運用はできません。セットアップ作業には，データ量などに応じた時間が必要なため，計画的にバージョンアップインストールおよびセットアップ作業を実施してください。JP1/AJS2 - ManagerからJP1/AJS3 - Managerにバージョンアップした場合のセットアップ方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　8.6 JP1/AJS2 - ManagerからJP1/AJS3 - Managerへのバージョンアップ後のセットアップ」を参照してください。

2.2.2　JP1/AJS3シリーズプログラムをインストールする

WindowsホストにJP1/AJS3シリーズプログラムをインストールする手順を説明します。

(1)　新規インストールの場合

WindowsホストにJP1/AJS3シリーズプログラムを新規でインストールする手順を次に示します。

JP1/AJS3シリーズプログラムをインストールするホストに，Administrators権限でログインする。

JP1/AJS3と連携するすべてのプログラムを終了する。

JP1/AJS3をインストールするホストで，JP1/AJS3と連携するプログラムを使用している場合，必ず停止してください。

JP1/AJS3シリーズプログラムの媒体をセットする。

日立総合インストーラーの画面が表示されます。

日立総合インストーラーの指示に従って必要な情報を入力し，インストールする。

インストール時に定義する情報を次に示します。

ユーザー情報

ユーザー名などを入力します。

インストール先フォルダ

JP1/AJS3シリーズプログラムをインストールするフォルダを指定します。

JP1/AJS3 - Managerの場合には，JP1/AJS3 Consoleのインストール先フォルダも指定します。

なお，JP1/AJS3 - Viewをインストールすると，統合トレースログ機能（HNTRLib2）もインストールされます。インストール先は，「システムドライブ¥Program Files※¥HITACHI¥HNTRLib2¥」です。1台のホストにJP1/AJS3 - Viewだけをインストールする場合は，Windowsの「管理ツール」のサービス一覧から［Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2］を選択し，起動してください。

JP1/AJS3 - Managerのインストール中に「スケジューラーサービスの構築に失敗しました。インストール完了後，再構築してください。」というダイアログボックスが表示された場合は，Windowsイベントログに出力されているメッセージKAVS2128-Eの対処方法に従って対処してください。

注※

64ビット版のWindowsの場合は，「Program Files」を「Program Files (x86)」と読み替えてください。

インストールが終了したら，ホストを再起動する。

Windows Server 2003またはWindows XP Professionalの場合は，ホストを再起動してください。

Windows Server 2003またはWindows XP Professional以外の場合は，再起動要求があるときはホストを再起動してください。

注意事項

Windowsファイアウォールを使用している場合，セットアップ処理中にポップアップメッセージが表示されることがあります。その場合は，Windowsファイアウォールへの例外登録が必要になるため，ajsembdbinstlコマンドの注意事項を参照して対応してください。

新規にインストールするJP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agentのバージョンが09-50以降の場合，インストールに成功しても，Windowsの［スタート］メニューの［プログラム］または［すべてのプログラム］にJP1/AJS3に関するメニューは登録されません。

JP1/AJS3シリーズプログラムのセットアップについては，「3. セットアップ」を参照してください。

(2)　バージョンアップインストールの場合

WindowsホストにJP1/AJS3シリーズプログラムをバージョンアップでインストールする手順を次に示します。

JP1/AJS3シリーズプログラムをインストールするホストに，Administrators権限でログインする。

すべてのプログラムを終了する。

既存のJP1シリーズのプログラムが動作している場合，必ず停止しておいてください。また，Windowsの［イベントビューア］ウィンドウを表示している場合は閉じておいてください。

JP1/AJS3シリーズプログラムの媒体をセットし，インストールを開始する。

Windows Server 2003またはWindows XP Professionalの場合は，上書きインストールの確認のダイアログボックスが表示されます。

Windows Server 2003またはWindows XP Professional以外の場合は，上書きまたはアップグレード開始の画面が表示されます。

インストールを実行する。

Windows Server 2003またはWindows XP Professionalの場合は，上書きインストールの確認のダイアログボックスに対して回答し，インストールを実行します。

Windows Server 2003またはWindows XP Professional以外の場合は，インストーラー画面の指示に従ってインストールを実行します。

なお，JP1/AJS3 - Viewをインストールすると，統合トレースログ機能（HNTRLib2）もインストールされます。インストール先は，「システムドライブ¥Program Files※¥HITACHI¥HNTRLib2¥」です。1台のホストにJP1/AJS3 - Viewだけをインストールする場合は，Windowsの「管理ツール」のサービス一覧から［Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2］を選択し，起動してください。

注※

64ビット版のWindowsの場合は，「Program Files」を「Program Files (x86)」と読み替えてください。

注意事項

06-71以前のJP1/AJS2 - Viewに，JP1/AJS3 - Viewまたは07-00以降のJP1/AJS2 - ViewをバージョンアップインストールするとHNTRLib2がインストールされますが，HNTRLibが残ったままになります。HNTRLibを利用するプログラムがない場合は，Windowsの「管理ツール」のサービス一覧から［Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor］を選択し，サービスを停止するか，Windowsの「コントロールパネル」の［アプリケーションの追加と削除］の一覧から［Hitachi Network Objectplaza Trace Library］を選択し，削除してください。

次のファイルがバージョンアップインストール時に更新されます。下記ファイルを変更している場合は，バックアップを採ってからバージョンアップしてください。

・JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥conf配下の拡張子.modelファイル

・JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥tool配下の拡張子.batファイル※

・JP1/AJS3 - Managerの場合，JP1/AJS3 Consoleのインストール先フォルダ¥conf配下の拡張子.modelファイル

注※

JP1/AJS3のバージョンが10-50以降の場合，JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥tools配下に資料採取ツール（jajs_log.bat）が追加されます。10-50より前のバージョンから10-50以降のバージョンにバージョンアップインストールするとき，すでにjajs_log.batという名称のファイルを作成している場合は，資料採取ツール（jajs_log.bat）で上書きされます。このため，10-50より前のバージョンで作成したjajs_log.batが必要な場合は，インストール前に別のフォルダに移動してください。

インストールが終了したら，ホストを再起動する。

Windows Server 2003またはWindows XP Professionalの場合は，ホストを再起動してください。

Windows Server 2003またはWindows XP Professional以外の場合は，再起動要求があるときはホストを再起動してください。

注意事項

JP1/AJS2 - ManagerにJP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールしたあと，JP1/AJS3 - Managerで運用するためには，セットアップ作業を実施する必要があります。JP1/AJS2 - ManagerからJP1/AJS3 - Managerにバージョンアップした場合のセットアップ方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　8.6 JP1/AJS2 - ManagerからJP1/AJS3 - Managerへのバージョンアップ後のセットアップ」を参照してください。

標準構成のJP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールした場合，組み込みDBのバージョンアップインストールが必要なことがあります。リリースノートの「システム作成上の注意事項」を参照し，バージョンアップインストールを実施してください。

すでに組み込みDBを使用している場合，バージョンアップインストールすると，JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥bin配下にPdcltm32.dllがないときがあります。その場合は，Pdcltm32.dll.modelをコピーしてPdcltm32.dllを作成してください。

JP1/AJS3シリーズプログラムのセットアップについては，「3. セットアップ」を参照してください。

(3)　クラスタ構成でバージョンアップインストールする場合

クラスタ構成のWindowsホストにJP1/AJS3シリーズプログラムをバージョンアップでインストールする手順を次に示します。

JP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールする場合，JP1/AJS3 - Managerからバージョンアップするときと，JP1/AJS2 - Managerからバージョンアップするときでは手順が異なります。

なお，この手順では，論理ホストが通常動作している系を実行系，論理ホストが通常動作していないで待機している系を待機系と呼びます。

(a)　バージョンアップ手順（JP1/AJS2 - Managerからのバージョンアップ以外）

JP1/AJS3 - Manager，JP1/AJS3 - Agent，JP1/AJS3 - View，JP1/AJS2 - Agent，およびJP1/AJS2 - Viewをバージョンアップする手順を次に示します。

待機系で論理ホストが動作していないことを確認する。

待機系で論理ホストのJP1/AJS3またはJP1/AJS2が動作していないことを確認してください。

なお，実行系で論理ホストのJP1/AJS3またはJP1/AJS2が動作していても問題ありません。

待機系でバージョンアップインストールを実施する。

JP1/AJS3シリーズプログラムのバージョンアップインストールについては，「(2) バージョンアップインストールの場合」を参照してください。

実行系で論理ホストが動作していないことを確認する。

実行系から待機系にフェールオーバーする，または論理ホストを停止して，実行系で論理ホストのJP1/AJS3またはJP1/AJS2が動作していないことを確認してください。

なお，手順2でバージョンアップした待機系に論理ホストをフェールオーバーしても問題ありません。

実行系でバージョンアップインストールを実施する。

JP1/AJS3シリーズプログラムのバージョンアップインストールについては，「(2) バージョンアップインストールの場合」を参照してください。

注意事項

待機系をバージョンアップしたあと，待機系で論理ホストを稼働させている場合，実行系のバージョンアップが完了するまでは実行系にフェールオーバーさせないでください。

(b)　バージョンアップ手順（JP1/AJS2 - Managerから標準構成のJP1/AJS3 - Managerへのバージョンアップ）

注意事項

クラスタ構成で使用しているJP1/AJS2 - Managerをバージョンアップする場合，共有ディスクに格納したデータの移行などのセットアップを実施するために，クラスタ運用を一時的に停止する必要があります。セットアップが完了するまで，JP1/AJS3 - Managerでの運用はできません。セットアップには，データ量などに応じた時間が必要なため，計画的にバージョンアップインストールおよびセットアップ作業を実施してください。

JP1/AJS2 - Managerをバージョンアップする手順を次に示します。

複数の論理ホストがある場合は，次に示す手順6から手順16と，手順20から手順23までをすべての論理ホストに対して実施してください。非クラスタ環境で論理ホストを運用している場合は，実行系の手順だけ実施してください。物理ホストおよび論理ホストですべてのセットアップが完了するまで，JP1/AJS3の運用は開始できません。

また，次に示す手順は，一つの組み込みDBに一つのスケジューラーサービスを格納することを前提としています。複数のスケジューラーサービスを構築している場合は，手順8，手順11，手順12をすべてのスケジューラーサービスに対して実行してください。組み込みDBを追加したい場合は，手順9，手順10，手順20，手順21を実施してください。

実行系および待機系のJP1を終了させる。

クラスタソフトからの操作で，実行系ノードと待機系ノードで起動しているJP1のプログラムおよびサービスを停止してください。停止する方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

実行系のJP1/Baseをバージョンアップインストールする。

JP1/Baseのインストールについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

実行系のJP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールする。

実行系のJP1/AJS2 - Managerに，JP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールします。

JP1/AJS3シリーズプログラムのバージョンアップインストールについては，「(2) バージョンアップインストールの場合」を参照してください。

バージョンアップ前に実行系物理ホストで使用していた組み込みDBまたはHiRDBを起動する。

移行前のデータベースにアクセスするため，バージョンアップ前に実行系物理ホストのスケジューラーサービスのデータベースとして使用していた組み込みDBまたはHiRDBを起動します。

組み込みDBまたはHiRDBの起動方法については，使用しているJP1/AJS2のマニュアルまたはHiRDBのマニュアルを参照してください。

実行系物理ホストでセットアップを実施する。

実行系物理ホストでjajs_migrateコマンドを実行します。

実行例を次に示します。

jajs_migrate -convert

jajs_migrateコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_migrate」を参照してください。

実行系で共有ディスクおよび論理IPアドレスが使用できることを確認する。

共有ディスク上のデータを移行するため，共有ディスクおよび論理IPアドレスが有効になっていることを確認します。共有ディスクがマウントされていない，または論理IPアドレスが有効になっていない場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャーの操作などで，共有ディスクをマウントし，論理IPアドレスを有効にしてください。操作方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

バージョンアップ前に実行系論理ホストで使用していた組み込みDBまたはHiRDBを起動する。

移行前のデータベースにアクセスするため，バージョンアップ前に実行系論理ホストのスケジューラーサービスのデータベースとして使用していた組み込みDBまたはHiRDBを起動します。

組み込みDBまたはHiRDBの起動方法については，使用しているJP1/AJS2のマニュアルまたはHiRDBのマニュアルを参照してください。

実行系でajscnvdbexportコマンドを実行し，データベース情報を退避する。

実行例を次に示します。

ajscnvdbexport -mh LHOST -F AJSROOT2 -b D:¥workdir

ajscnvdbexportコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajscnvdbexport」を参照してください。

実行系でajsembdbinstlコマンドを実行し，JP1/AJS3のデータベースをインストールする。

実行例を次に示します。

ajsembdbinstl -s "C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥tools¥AJS3DB"
-id _JF1 -mh LHOST

ajsembdbinstlコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbinstl」を参照してください。

実行系でajsembdbbuildコマンドを実行し，データベース環境を構築する。

実行例を次に示します。

ajsembdbbuild -s -r -d "D:¥products¥jp1ajs2¥embdb¥_JF1"
-ld "C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF1¥dbarea" -mh LHOST
-eh hostA -p 22221 -i "C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF1"
-id _JF1

ajsembdbbuildコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbbuild」を参照してください。

実行系でajsembdbsetupコマンドを実行し，データベース環境をセットアップする。

実行例を次に示します。

ajsembdbsetup -mh LHOST -F AJSROOT2 -p 22221 -id _JF1 -ru s -convert

ajsembdbsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbsetup」を参照してください。

実行系でajscnvdbimportコマンドを実行し，データベース情報を移行する。

実行例を次に示します。

ajscnvdbimport -mh LHOST -F AJSROOT2 -b D:¥workdir

ajscnvdbimportコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajscnvdbimport」を参照してください。

実行系でセットアップを実施する。

実行系でjajs_migrateコマンドを実行し，JP1/AJS3の運用ができる環境にセットアップします。

実行例を次に示します。

jajs_migrate -convert -h LHOST -r -S

jajs_migrateコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_migrate」を参照してください。

セットアップ時に自動的に起動した組み込みDBを停止する。

実行例を次に示します。

ajsembdbstop -id _JF1

ajsembdbstopコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsembdbstop」を参照してください。

実行系でjbsgetcnfコマンドを実行して共通定義情報をファイルに退避する。

実行するコマンドを次に示します。

jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

手順15で作成したファイルを待機系にコピーする。

待機系のJP1/Baseをバージョンアップインストールする。

JP1/Baseのインストールについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

待機系のJP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールする。

待機系のJP1/AJS2 - Managerに，JP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールします。

JP1/AJS3シリーズプログラムのバージョンアップインストールについては，「(2) バージョンアップインストールの場合」を参照してください。

待機系物理ホストでセットアップを実施する。

待機系物理ホストでjajs_migrateコマンドを実行します。

実行例を次に示します。

jajs_migrate -convert

jajs_migrateコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_migrate」を参照してください。

待機系でajsembdbinstlコマンドを実行し，JP1/AJS3のデータベースをインストールする。

実行例を次に示します。

ajsembdbinstl -s "C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥tools¥AJS3DB"
-id _JF1 -mh LHOST

-idオプションに指定する値は，実行系で指定した値と同じ値を指定してください。

ajsembdbinstlコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbinstl」を参照してください。

待機系でajsembdbbuildコマンドを実行し，データベース環境を構築する。

実行例を次に示します。

ajsembdbbuild -s -f -d "D:¥products¥jp1ajs2¥embdb¥_JF1"
-ld "C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF1¥dbarea"
-mh LHOST -eh hostA -p 22221
-i "C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF1" -id _JF1

-id，-d，および-pオプションに指定する値は，実行系で指定した値と同じ値を指定してください。

ajsembdbbuildコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbbuild」を参照してください。

待機系でjbssetcnfコマンドを実行して共通定義情報を設定する。

実行するコマンドを次に示します。

jbssetcnf 手順16でコピーした退避ファイル名

待機系でセットアップを実施する。

待機系でjajs_migrateコマンドを実行し，JP1/AJS3の運用ができる環境にセットアップします。

実行例を次に示します。

jajs_migrate -convert -h LHOST -f -S

jajs_migrateコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_migrate」を参照してください。

移行前のJP1/AJS2で使用していた組み込みDBおよびHiRDBについて，クラスタソフトへの登録を解除する。

クラスタソフトからの登録解除方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

実行系でJP1を起動する。

クラスタソフトから操作して，実行系ノードでJP1のプログラムおよびサービスを起動し，JP1/AJS3のクラスタ環境での運用を開始します。

(c)　バージョンアップ手順（JP1/AJS2 - Managerから互換用ISAM構成のJP1/AJS3 - Managerへのバージョンアップ）

JP1/AJS2 - Managerをバージョンアップする手順を次に示します。

複数の論理ホストがある場合は，次に示す手順5をすべての論理ホストに対して実施してください。

実行系および待機系のJP1を終了させる。

クラスタソフトからの操作で，実行系ノードと待機系ノードで起動しているJP1のプログラムおよびサービスを停止してください。停止する方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

実行系のJP1/Baseをバージョンアップインストールする。

JP1/Baseのインストールについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

実行系のJP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールする。

実行系のJP1/AJS2 - Managerに，JP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールします。

JP1/AJS3シリーズプログラムのバージョンアップインストールについては，「(2) バージョンアップインストールの場合」を参照してください。

実行系で共有ディスクおよび論理IPアドレスが使用できることを確認する。

共有ディスク上のデータを移行するため，共有ディスクが有効になっていることを確認します。共有ディスクがマウントされていない場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャーの操作などで，共有ディスクをマウントしてください。操作方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

また，pingコマンドまたはjp1pingコマンドで，論理IPアドレスが有効になっていることを確認してください。jp1pingコマンドについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

実行系でjajs_convert_to_spmdコマンドを実行し，システム管理の起動プロセス定義ファイルを変換する。

実行例を次に示します。

cd c:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥tools
jajs_convert_to_spmd -h LHOST -c ISAM

なお，jajs_convert_to_spmdコマンドは移行ツールのため，JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥toolsに格納されています。

待機系のJP1/Baseをバージョンアップインストールする。

JP1/Baseのインストールについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

待機系のJP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールする。

待機系のJP1/AJS2 - Managerに，JP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールします。

JP1/AJS3シリーズプログラムのバージョンアップインストールについては，「(2) バージョンアップインストールの場合」を参照してください。

実行系でJP1を起動する。

クラスタソフトから操作して，実行系ノードでJP1のプログラムおよびサービスを起動し，JP1/AJS3のクラスタ環境での運用を開始します。

3　セットアップ

この章では，JP1/AJS3シリーズプログラムで必要なセットアップ，システムおよびユーザー環境で必要なセットアップについて説明します。

3.1　JP1/AJS3 - Managerで必要なセットアップ

JP1/AJS3 - Managerを使用するには，JP1/Baseのセットアップと，JP1/AJS3 - Managerのセットアップが必要です。

まず，JP1/Baseをセットアップし，次にJP1/AJS3 - Managerをセットアップしてください。

補足事項

JP1/AJS3 - Managerを仮想マシンにセットアップしたあと，その仮想マシンを複製できます。

仮想マシンの複製の概要については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録F JP1/AJS3をインストール・セットアップした仮想マシンの複製」を参照してください。仮想マシンの複製の手順については，「付録H JP1/AJS3をインストール・セットアップした仮想マシンの複製手順」を参照してください。

3.1.1　JP1/Baseのセットアップ

この項では，JP1/Baseのセットアップについて説明します。

なお，ここでは，設定の流れと大まかな設定内容を説明します。設定方法，設定項目，コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/Baseは，次の流れでセットアップします。

ユーザー情報を設定する。

ユーザー情報の設定では，JP1/Baseのユーザー管理機能を使って，ユーザー認証やユーザーマッピングなどを設定します。

ユーザー認証の設定では，JP1/AJS3のユーザーや，JP1/AJS3を使うために必要な権限などを設定します。

ユーザーマッピングは，ジョブを実行したり，JP1/AJS3 - Viewからログインしたりするために必要な設定です。JP1ユーザーに，各ホストに登録されているOSユーザーをマッピングします。

設定方法については，「(1) ユーザー情報を設定する」を参照してください。

イベントサービス環境を設定する。

イベントサービス環境の設定は，JP1イベントを送受信するために必要です。

JP1/Baseのイベントサービス環境の設定で，API設定ファイルのパラメーターserverの通信タイプに「keep-alive」を設定してください。「close」を設定すると，次の問題が発生するおそれがあります。

JP1/AJS3が起動時に発行するJP1イベントが発行できない。

統合トレースログにメッセージKAVT1040-Eが出力されて，JP1イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブ，およびWindowsイベントログ監視ジョブがイベントを検知できない。

JP1イベント送信ジョブが異常検出終了する。

設定方法およびAPI設定ファイルについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/Baseのセットアップの手順と定義内容を次に示します。

(1)　ユーザー情報を設定する

ユーザー情報は，次の流れで設定してください。

使用する認証サーバを指定する。

JP1ユーザーを登録する。

JP1権限レベルを設定する。

ユーザーマッピングを設定する（JP1/AJS3 - Viewからログインする場合にも，この設定は必要です）。

なお，他ホストに認証サーバを設定している場合は，2と3の作業は不要です。他ホストの認証サーバであらかじめ設定しておいてください。

Windows版JP1/Baseでは，GUIまたはコマンドでユーザー情報を設定します。ここでは，GUIで設定する方法を説明します。コマンドで設定する方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

次に，ユーザー情報の設定手順を設定内容ごとに説明します。

(a)　使用する認証サーバを指定する

認証サーバの指定手順を次に示します。

Windowsの［スタート］メニューから［プログラム］−［JP1_Base］−［環境設定］を選択する。

［JP1/Base 環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［認証サーバ］タブをクリックする。

［認証サーバの検索順序］の［追加］ボタンをクリックする。

［認証サーバ］ダイアログボックスが表示されます。

認証サーバとして使用するホスト名を入力し，［OK］ボタンをクリックする。

認証サーバとしてどのホストを使用するのかを指定します。認証サーバは自ホストでも，他ホストでもかまいません。

セカンダリー認証サーバを設置する場合は，認証サーバを二つ指定します。

セカンダリー認証サーバを設置しない場合は，認証サーバを一つだけ指定します。

指定した認証サーバは，［JP1/Base 環境設定］ダイアログボックスの［認証サーバ名］に表示されます。認証サーバを二つ指定した場合，［認証サーバ名］の上方に表示されるのがプライマリー認証サーバ，下方に表示されるのがセカンダリー認証サーバです。

これで認証サーバの指定は終了です。

注意事項

［認証サーバの検索順序］の設定で，自ホストを認証サーバ（プライマリー認証サーバまたはセカンダリー認証サーバ）に指定する場合は，JP1/Baseサービスを停止してから設定してください。

(b)　JP1ユーザーを登録する

JP1ユーザーの登録手順を次に示します。

［JP1/Base 環境設定］ダイアログボックスの［認証サーバ］タブをクリックする。

［JP1ユーザー］の［追加］ボタンをクリックする。

［JP1ユーザー］ダイアログボックスが表示されます。

JP1ユーザー名と，JP1/AJS3 - Managerにログインするためのパスワードを入力し，［OK］ボタンをクリックする。

登録したユーザー名が，［JP1/Base 環境設定］ダイアログボックスの［JP1ユーザー］に表示されます。

さらにJP1ユーザーを登録したい場合は，手順2と3を繰り返します。

これでJP1ユーザーの登録は終了です。

他ホストを認証サーバとして指定した場合は，その認証サーバでJP1ユーザーを登録しておいてください。

(c)　JP1権限レベルを設定する

登録したJP1ユーザーに対して，JP1/AJS3で処理を定義・実行するための権限レベルを設定します。権限レベルを設定するには，JP1ユーザーに対して「JP1資源グループ」と「JP1権限レベル」を定義します。

JP1権限レベルの設定手順を次に示します。

［JP1/Base 環境設定］ダイアログボックスの［認証サーバ］タブをクリックする。

［JP1ユーザー］で，権限を設定したいJP1ユーザー名を選択する。

［JP1資源グループ別権限レベル］の［追加］ボタンをクリックする。

［JP1資源グループ詳細］ダイアログボックスが表示されます。

［JP1資源グループ］に，JP1資源グループ名を入力する。

資源グループ名は，ユニットをグループ分けして管理するための，任意の名称です。

ほかのJP1ユーザーが所属している資源グループ名を指定するか，または新規に資源グループ名を決めて指定します。資源グループ名に指定できる文字は，半角英数字，および「_（アンダーバー）」です。

［所有しない権限］から，JP1ユーザーに対して設定したいJP1権限レベル名を選択し，［追加］ボタンをクリックする。

選択したJP1権限レベル名が［所有する権限］に表示されます。

複数のJP1権限レベルを設定したい場合は，この操作を繰り返します。

［所有する権限］からJP1権限レベル名を削除したい場合は，JP1権限レベル名を選択し，［削除］ボタンをクリックします。

なお，JP1/AJS3で必要なJP1権限レベルの詳細については，「(2) JP1/AJS3に必要なJP1権限レベル一覧」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックする。

設定したJP1資源グループ名とJP1権限レベル名が，［JP1/Base 環境設定］ダイアログボックスの［JP1資源グループ別権限レベル］に表示されます。

ほかのJP1ユーザーにJP1権限レベルを設定したい場合は，手順2〜5を繰り返します。

これでJP1権限レベルの設定は終了です。

他ホストを認証サーバとして指定した場合は，その認証サーバでJP1権限レベルを設定しておいてください。

(d)　ユーザーマッピングを設定する

登録したJP1ユーザーに対して，OSユーザーをマッピングします。

ユーザーマッピングの設定手順を次に示します。

［JP1/Base 環境設定］ダイアログボックスの［ユーザーマッピング］タブをクリックする。

［パスワード管理］の［設定］ボタンをクリックする。

［パスワード管理］ダイアログボックスが表示されます。

［新規登録］ボタンをクリックする。

［新規登録］ダイアログボックスが表示されます。

OSユーザー名とパスワードの情報を定義し，［OK］ボタンをクリックする。

OSユーザー情報が設定され，［パスワード管理］ダイアログボックスに戻ります。［パスワード管理］ダイアログボックスでは，OSユーザーとそのOSユーザーのパスワード情報を，登録，変更および削除できます。

なお，OSユーザーは，「ドメイン名¥ユーザー名」または「ユーザー名」の形式で定義します。JP1/AJS3では，ドメイン名付きのOSユーザー名とドメイン名なしのOSユーザーを区別するため，OSユーザーは次の形式で定義してください。

ドメインユーザーの場合は，「ドメイン名¥ユーザー名」の形式で定義してください。

ドメインコントローラー上のユーザーの場合は，「ドメイン名¥ユーザー名」の形式で定義してください。

ローカルユーザー（ドメイン名とコンピュータ名が同じユーザー）の場合は，「ユーザー名」の形式で定義してください。「コンピュータ名」は付けません。

［終了］ボタンをクリックする。

［パスワード管理］ダイアログボックスが閉じ，［JP1/Base 環境設定］ダイアログボックスの［ユーザーマッピング］タブに戻ります。

［JP1ユーザー］の［追加］ボタンをクリックする。

［JP1ユーザー］ダイアログボックスが表示されます。

JP1ユーザー名と，ジョブの実行要求元およびJP1/AJS3 - Viewのログイン先ホスト名を入力し，［OK］ボタンをクリックする。

［マッピングOSユーザー詳細］ダイアログボックスが表示されます。

なお，［サーバホスト名］に特定のホストを設定しておくと，特定のホストのユーザー以外からのジョブ実行要求を受け付けないようにしておけます。また，［サーバホスト名］に「*（アスタリスク）」を入力すると，すべてのホストからのジョブ実行要求を受け付けます。JP1/AJS3 - Viewからのログインを受け付ける場合は，［サーバホスト名］に自ホスト名，または「*（アスタリスク）」を設定してください。

表示されているJP1ユーザーに対して，マッピングするOSユーザーを選択する。

［マッピングしないOSユーザー］に，［パスワード管理］ダイアログボックスで設定したOSユーザーが表示されます。そこからマッピングするOSユーザーを選択し，［追加］ボタンをクリックすると，選択したOSユーザーが［マッピングするOSユーザー］に移動します。

OSユーザーは複数マッピングできます。

マッピングするOSユーザーをすべて設定したら，［OK］ボタンをクリックする。

JP1ユーザー名とマッピングしたOSユーザー名が，［JP1/Base 環境設定］ダイアログボックスの［マッピングOSユーザー一覧］に表示されます。

これでユーザーマッピングの設定は終了です。

注意事項

マッピングされるOSユーザーには，マネージャーホストおよびエージェントホストでローカルログオンできる権限が必要です。

この権限は，Windowsの［管理ツール］の［ローカルセキュリティポリシー］などで設定します。

また，JP1ユーザーにマッピングするOSユーザーは，正常にOSにログインできるOSユーザーをJP1ユーザーにマッピングしてください。

(2)　JP1/AJS3に必要なJP1権限レベル一覧

JP1/AJS3のJP1権限レベルには次の3種類があります。

ジョブネット定義・実行時のJP1権限レベル

エージェント管理情報操作時のJP1権限レベル

ジョブの実行・操作時のJP1権限レベル

それぞれのJP1権限レベル名と操作できる内容について説明します。

(a)　ジョブネット定義・実行時のJP1権限レベル

ジョブネット定義・実行時のJP1権限レベルには，次の5種類があります。

JP1_AJS_Admin

管理者権限です。ユニットの所有者や資源グループの操作権限，ジョブネットの定義・実行・編集権限などを持っています。

JP1_AJS_Manager

ジョブネットの定義・実行・編集権限などを持っています。

JP1_AJS_Editor

ジョブネットの定義・編集権限などを持っています。

JP1_AJS_Operator

ジョブネットの実行・参照権限などを持っています。

JP1_AJS_Guest

ジョブネットの参照権限などを持っています。

ジョブネット定義・実行時のJP1権限レベル名と詳細な操作内容を次の表に示します。

表3‒1　ジョブネット定義・実行時のJP1権限レベル名と操作できる内容

操作内容

JP1_AJS_

Admin

JP1_AJS_

Manager

JP1_AJS_

Editor

JP1_AJS_

Operator

JP1_AJS_

Guest

他ユーザーが所有権を持つユニットに対して，所有者，JP1資源グループ名，またはジョブの実行ユーザー種別を変更する

○※1

−

−

−

−

ユニットを定義する

○

○

○

−

−

ジョブネットに定義したユニットの定義内容を変更する

○

○※2

○※2

−

−

ジョブネットの定義内容を変更する

○

○

○

−

−

ユニットをコピー・移動したり，名称を変更したりする

○

○

○

−

−

ユニットを削除する

○

○

○

−

−

ユニット名を標準出力ファイルに出力する

○

○

○

○

○

ユニットの定義内容を標準出力ファイルに出力する

○

○

○

○

○

ユニットを退避する

○

○

○

○

○

ユニットを回復する

○

○

○

−

−

ジョブグループにカレンダー情報を定義する

○

○

○

−

−

特定期間について，ジョブネットの実行スケジュールを定義する

○

○

−

○

−

定義済みのジョブネットを実行登録する

○

○

−

○

−

ジョブネットの実行登録を解除する

○

○

−

○

−

ジョブネットやジョブの実行履歴，現在の状態，次回実行予定などを標準出力ファイルに出力する

○

○

○

○

○

ジョブネットに定義されたスケジュールを一時的に変更する

○

○

−

○

−

ジョブの状態を一時的に変更する

○

○

−

○

−

ジョブの状態を変更する

○

○

−

○

−

ジョブネットの実行を中断する

○

○

−

○

−

ジョブネットを再実行する

○

○

−

○

−

ジョブやジョブネットの実行を強制終了させる

○

○

−

○

−

ユニットをエクスポートする

○

○

○

○

○

ユニットをインポートする

○

○

○

−

−

ルートジョブネットの登録予定情報をエクスポートする

○

○

○

○

○

ルートジョブネットの登録予定情報をインポートする

○

○

−

○

−

リリース登録をする

○

○

○※3

○※3

−

リリース中止をする

○

○

○※3

○※3

−

リリース情報を参照する

○

○

○

○

○

（凡例）

○：操作できる。

−：操作できない。

注1

JP1ユーザーにマッピングされているOSユーザーがAdministrators権限を持つユーザーの場合，JP1権限レベルに関係なく，すべての操作を実行できます。ただし，環境設定パラメーターADMACLIMITをデフォルトから変更して「yes」に設定している場合は，実行できる操作はJP1権限レベルの範囲の操作だけです。この場合，JP1/AJS3 - Managerのバックアップやリカバリー，および連携製品の動作などで使用するJP1ユーザーに，必要な権限を与えてください。

環境設定パラメーターADMACLIMITの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.9.2(4) ADMACLIMIT」を参照してください。

また，ユニットにJP1資源グループが設定されていない場合，そのユニットに対して，すべてのユーザーがJP1/AJS3のすべての操作を実行できます。

注2

マネージャージョブグループ，マネージャージョブネットでは，参照先のJP1/AJS3 - Managerのアクセス権限の定義が適用されます。

注※1

ユニットの所有者であれば，JP1_AJS_Admin権限が与えられていなくても操作ができます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　8.2.1 ユニット所有者権限」を参照してください。

注※2

ユニットの実行ユーザーの種別が所有ユーザーになっている場合，JP1_AJS_Admin権限以外のJP1ユーザーは，自分が所有するユニットでなければ変更操作ができません。これは，JP1_AJS_Admin権限が与えられていない一般ユーザーが，任意のジョブを実行することを防ぐためです。

なお，ユニットの実行ユーザーの種別が登録ユーザーになっている場合は，操作ができるJP1権限レベルを与えられているだけで変更操作ができます。

注※3

JP1_AJS_Editor権限およびJP1_AJS_Operator権限の両方の権限が与えられている必要があります。これは，リリース登録またはリリース中止などのリリース操作には，定義の変更の権限と実行登録の権限が必要なためです。

(b)　エージェント管理情報操作時のJP1権限レベル

エージェント管理情報操作時のJP1権限レベルには，次の3種類があります。

JP1_JPQ_Admin

管理者権限です。実行エージェントや実行エージェントグループの定義を追加変更削除する権限を持っています。

JP1_JPQ_Operator

実行エージェントや実行エージェントグループの受付配信制限の状態を変更する権限を持っています。

JP1_JPQ_User

実行エージェントや実行エージェントグループの状態や定義内容を参照する権限を持っています。

エージェント管理情報操作時のアクセス権限の設定では，資源グループ「JP1_Queue」に対して，これらのJP1権限レベルを持たせるように設定します。「JP1_Queue」は，大文字・小文字を間違えないように入力してください。

エージェント管理情報操作時のJP1権限レベル名と詳細な操作内容を次の表に示します。

表3‒2　エージェント管理情報操作時のJP1権限レベル名と詳細な操作内容

操作内容

JP1_JPQ_

Admin

JP1_JPQ_

Operator

JP1_JPQ_

User

実行エージェントを追加する

○

−

−

実行エージェントグループを追加する

○

−

−

実行エージェントを削除する

○

−

−

実行エージェントグループを削除する

○

−

−

実行エージェントの実行ホストを変更する

○

−

−

実行エージェントのジョブ実行多重度を変更する

○

−

−

実行エージェントの説明文を変更する

○

−

−

実行エージェントグループの説明文を変更する

○

−

−

実行エージェントグループに接続する実行エージェントを追加する

○

−

−

実行エージェントグループに接続されている実行エージェントの優先順位を変更する

○

−

−

実行エージェントグループに接続されている実行エージェントを接続先から解除する

○

−

−

実行エージェントの受付配信制限の状態を変更する

○

○

−

実行エージェントグループの受付配信制限の状態を変更する

○

○

−

実行エージェントの状態を表示する※

○

○

○

実行エージェントグループの状態を表示する※

○

○

○

すべての実行エージェントと実行エージェントグループの状態を表示する※

○

○

○

すべての実行エージェントと実行エージェントグループの名称を表示する※

○

○

○

実行エージェントの定義を出力する※

○

○

○

実行エージェントグループの定義を出力する※

○

○

○

すべての実行エージェントと実行エージェントグループの定義を出力する※

○

○

○

（凡例）

○：操作できる。

−：操作できない。

注※

OSのAdministrators権限を持つユーザーは，JP1権限レベルに関係なく操作できます。

注意事項

エージェント管理情報操作時は，コマンドを実行するマネージャーが使用する認証サーバのアクセス権限の定義が適用されます。

(c)　ジョブの実行・操作時のJP1権限レベル

ジョブの実行・操作時のJP1権限レベルには，次の3種類があります。

JP1_JPQ_Admin

管理者権限です。実行環境の設定権限，キューやジョブ実行先エージェントの操作権限，ほかのユーザーがキューイングしたジョブの操作権限を持っています。

JP1_JPQ_Operator

キューの操作権限，ほかのユーザーがキューイングしたジョブの操作権限を持っています。

JP1_JPQ_User

サブミットジョブの登録や，自分がキューイングしたジョブの操作権限を持っています。

ジョブの実行・操作時のアクセス権限の設定では，資源グループ「JP1_Queue」に対して，これらのJP1権限レベルを持たせるように設定します。「JP1_Queue」は，大文字・小文字を間違えないように入力してください。

ジョブの実行・操作時のJP1権限レベル名と詳細な操作内容を次の表に示します。

表3‒3　ジョブの実行・操作時のJP1権限レベル名と詳細な操作内容

操作内容

JP1_JPQ_

Admin

JP1_JPQ_

Operator

JP1_JPQ_

User

ジョブの実行をキャンセル，または強制終了する

○

○

△

ジョブの実行を保留，または保留解除する

○

○

△

ジョブを移動する

○

○

△

ジョブ情報を出力する

○

○

△

終了ジョブ情報を出力する

○

○

△

データベースから終了ジョブ情報を削除する

○

○

−

サブミットジョブを登録する※

○

○

○

キューを開く※

○

○

−

キューを閉じる※

○

○

−

キューを追加する※

○

−

−

キューを削除する※

○

−

−

キュー情報を出力する※

○

○

○

キューの定義を変更する※

○

−

−

キューをエージェントに接続する※

○

−

−

キューとエージェントの接続を解除する※

○

−

−

ジョブ実行多重度を変更する※

○

−

−

エージェントを追加する※

○

−

−

エージェントを削除する※

○

−

−

エージェントホスト情報を出力する※

○

−

−

排他実行リソースを追加する※

○

−

−

排他実行リソースを削除する※

○

−

−

排他実行リソース情報を出力する※

○

○

○

（凡例）

○：操作できる。

△：操作できるが，ほかのユーザーが実行したジョブは操作できない。

−：操作できない。

注※

サブミットジョブを使用できない構成の場合は，操作できません。

注意事項

ジョブの実行・操作時は，処理要求を受け付けるマネージャーが使用する認証サーバのアクセス権限の定義が適用されます。

ジョブ実行制御のコマンドを使用してジョブを実行・操作する場合，コマンドを実行するOSユーザーと同名のJP1ユーザーを登録しておく必要があります。

また，コマンドを実行するOSユーザーと同名のJP1ユーザーに対して，ジョブを実行・操作する場合，必要なJP1権限レベルを設定してください。

jpqjobsubコマンドを実行する場合は，ジョブ実行ホスト側でジョブを実行するJP1ユーザー（コマンドを実行するOSユーザーと同名のJP1ユーザー）と実行ホストのOSユーザーをマッピングしておく必要があります。

jpqjobsubコマンドで-euを指定する場合は，-euに指定したOSユーザーとJP1ユーザー（コマンドを実行するOSユーザーと同名のJP1ユーザー）をジョブ実行ホスト側でマッピングしておく必要があります。

3.1.2　JP1/AJS3 - Managerのセットアップ

この節では，JP1/AJS3 - Managerのセットアップについて説明します。JP1/AJS3 - Managerのセットアップには，Administratorsの実行権限が必要です。

JP1/Baseのセットアップが完了してから，JP1/AJS3 - Managerのセットアップをしてください。

なお，ここでは，JP1/AJS3を動作させるために，基本となるセットアップ方法を説明します。業務に合わせて設定を変更したい場合は，必要に応じて次に示す個所を参照してください。

設定または変更したい内容

参照個所

実行エージェントの設定手順

4.1節

環境設定パラメーターの設定手順

4.2節

運用プロファイルの設定手順

4.3節

JP1/AJS3への接続を制限する設定手順

4.4節

スケジューラー制御に関する各種設定

6.1節

ジョブ実行制御に関する各種設定

6.2節

イベント・アクション制御に関する各種設定

6.3節

キューレスジョブ実行制御に関する各種設定

6.4節

定義内容の事前チェックに関する各種設定

6.5節

その他の各種設定

6.6節

ログ情報の採取

7章

クラスタ運用時のセットアップ

8章

ディザスター・リカバリー運用時のセットアップ

9章

(1)　セットアップの手順

JP1/AJS3 - Managerのセットアップ手順を次に示します。

必要に応じて，JP1/AJS3サービスのアカウントを変更する。

JP1/AJS3サービスのアカウントの設定内容を変更する必要がなければ，操作は不要です。アカウントの変更が必要な運用形態については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.3(1) JP1/AJS3が提供するサービスのアカウントの変更について」を参照してください。

必要に応じて，環境設定パラメーターを変更する。

すべての環境設定パラメーターをJP1/AJS3が推奨する値で使用する場合は，この操作は不要です。環境設定パラメーターの変更は，jajs_configコマンドまたはJP1/Baseが提供するjbssetcnfコマンドを使用します。

環境設定パラメーターの設定方法については，「4.2 環境設定パラメーターの設定」を参照してください。

必要に応じて，システムおよびユーザー環境をセットアップする。

システムおよびユーザー環境のセットアップについては，「3.5 システムおよびユーザー環境で必要なセットアップ」を参照してください。

これでセットアップは終了です。

3.2　JP1/AJS3 - Agentで必要なセットアップ

JP1/AJS3 - Agentを使うには，JP1/Baseのセットアップと，JP1/AJS3 - Agentのセットアップが必要です。

まず，JP1/Baseをセットアップし，次にJP1/AJS3 - Agentをセットアップします。

補足事項

JP1/AJS3 - Agentを仮想マシンにセットアップしたあと，その仮想マシンを複製できます。

仮想マシンの複製の概要については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録F JP1/AJS3をインストール・セットアップした仮想マシンの複製」を参照してください。仮想マシンの複製の手順については，「付録H JP1/AJS3をインストール・セットアップした仮想マシンの複製手順」を参照してください。

3.2.1　JP1/Baseのセットアップ

この項では，JP1/Baseのセットアップについて説明します。

なお，ここでは，設定の流れと大まかな設定内容を説明します。設定方法，設定項目，コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/Baseは，次の流れでセットアップします。

ユーザー情報を設定する。

ユーザー情報の設定では，JP1/Baseのユーザー管理機能を使って，ユーザーマッピングを設定します。

ユーザーマッピングは，他ホストから自ホストに対してジョブ実行を依頼される場合に必要な設定です。JP1ユーザーに，各ホストに登録されているOSユーザーをマッピングします。

設定方法については，「(1) ユーザー情報を設定する」を参照してください。

イベントサービス環境を設定する。

イベントサービス環境の設定は，JP1イベントを送受信するために必要です。

JP1/Baseのイベントサービス環境の設定で，API設定ファイルのパラメーターserverの通信タイプに「keep-alive」を設定してください。「close」を設定すると，次の問題が発生するおそれがあります。

JP1/AJS3が起動時に発行するJP1イベントが発行できない。

統合トレースログにメッセージKAVT1040-Eが出力されて，JP1イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブ，およびWindowsイベントログ監視ジョブがイベントを検知できない。

JP1イベント送信ジョブが異常検出終了する。

設定方法およびAPI設定ファイルについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/Baseのセットアップの手順と定義内容を次に示します。

(1)　ユーザー情報を設定する

Windows版JP1/Baseでは，GUIまたはコマンドでユーザー情報を設定します。ここでは，GUIで設定する方法を説明します。コマンドで設定する方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

なお，JP1/AJS3 - Agentおよび07-00-/C以降のJP1/AJS2 - Agentでは，JP1/AJS3 - AgentまたはJP1/AJS2 - Agentの起動時に認証サーバへのアクセスを行わなくなりました。

JP1/AJS3 - Agentまたは07-00-/C以降のJP1/AJS2 - Agentで認証サーバを指定する必要はありません。

次に，ユーザー情報の設定手順を設定内容ごとに説明します。

(a)　ユーザーマッピングを設定する

認証サーバに登録されているJP1ユーザーに対して，OSユーザーをマッピングします。

ユーザーマッピングの設定手順を次に示します。

［JP1/Base 環境設定］ダイアログボックスの［ユーザーマッピング］タブをクリックする。

［パスワード管理］の［設定］ボタンをクリックする。

［パスワード管理］ダイアログボックスが表示されます。

［新規登録］ボタンをクリックする。

［新規登録］ダイアログボックスが表示されます。

OSユーザー名とパスワードの情報を定義し，［OK］ボタンをクリックする。

OSユーザー情報が設定され，［パスワード管理］ダイアログボックスに戻ります。［パスワード管理］ダイアログボックスでは，OSユーザーとそのOSユーザーのパスワード情報を，登録，変更および削除できます。

なお，OSユーザーは，「ドメイン名¥ユーザー名」または「ユーザー名」の形式で定義します。JP1/AJS3では，ドメイン名付きのOSユーザー名とドメイン名なしのOSユーザーを区別するため，OSユーザーは次の形式で定義してください。

ドメインユーザーの場合は，「ドメイン名¥ユーザー名」の形式

ドメインコントローラー上のユーザーの場合は，「ドメイン名¥ユーザー名」の形式

ローカルユーザー（ドメイン名とコンピュータ名が同じユーザー）の場合は，「ユーザー名」の形式（コンピュータ名は付けない）

［終了］ボタンをクリックする。

［パスワード管理］ダイアログボックスが閉じ，［JP1/Base 環境設定］ダイアログボックスの［ユーザーマッピング］タブに戻ります。

［JP1ユーザー］の［追加］ボタンをクリックする。

［JP1ユーザー］ダイアログボックスが表示されます。

JP1ユーザー名と，ジョブの依頼元ホスト名を入力し，［OK］ボタンをクリックする。

［マッピングOSユーザー詳細］ダイアログボックスが表示されます。

なお，［サーバホスト名］に「*（アスタリスク）」を入力すると，すべてのサーバホストからのジョブ実行要求を受け付けられます。

表示されているJP1ユーザーに対して，マッピングするOSユーザーを選択する。

［マッピングしないOSユーザー］に，［パスワード管理］ダイアログボックスで設定したOSユーザーが表示されます。そこからマッピングするOSユーザーを選択し，［追加］ボタンをクリックすると，選択したOSユーザーが［マッピングするOSユーザー］に移動します。

OSユーザーは複数マッピングできます。

マッピングするOSユーザーをすべて設定したら，［OK］ボタンをクリックする。

JP1ユーザー名とマッピングしたOSユーザー名が，［JP1/Base 環境設定］ダイアログボックスの［マッピングOSユーザー一覧］に表示されます。

これでユーザーマッピングの設定は終了です。

注意事項

マッピングされるOSユーザーには，ジョブ実行先ホストでローカルログオンできる権限が必要です。

この権限は，Windows の［管理ツール］の［ローカルセキュリティポリシー］などで設定します。

また，JP1ユーザーにマッピングするOSユーザーは，正常にOSにログインできるOSユーザーをJP1ユーザーにマッピングしてください。

3.2.2　JP1/AJS3 - Agentのセットアップ

この項では，JP1/AJS3 - Agentのセットアップについて説明します。JP1/AJS3 - Agentのセットアップには，Administratorsの実行権限が必要です。

JP1/Baseのセットアップが完了したら，JP1/AJS3 - Agentをセットアップする前に，接続先のJP1/AJS3 - Managerが正常に動作することを確認しておいてください。

なお，ここでは，JP1/AJS3を動作させるために，基本となるセットアップ方法を説明します。業務に合わせて設定を変更したい場合は，必要に応じて次に示す個所を参照してください。

設定または変更したい内容

参照個所

環境設定パラメーターの設定手順

4.2節

JP1/AJS3への接続を制限する設定手順

4.4節

ジョブ実行時のワークパスを変数として定義する

6.2.1

ジョブをロングファイル名で実行するための設定

6.2.15

ユーザープロファイルを必要とするジョブを実行するための設定

6.2.16

イベントジョブのログサイズ設定の変更

6.3.1

ファイル監視ジョブの状態引き継ぎオプションの設定

6.3.3

ラージファイル（2ギガバイト以上のファイル）を監視するための設定

6.3.17

キューレスジョブ環境でユーザープロファイルを必要とするジョブを実行するための設定

6.4.2

JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能の設定

6.5.1

ログ情報の採取

7章

クラスタ運用時のセットアップ

8章

(1)　セットアップの手順

JP1/AJS3 - Agentのセットアップの手順を次に示します。

必要に応じて，JP1/AJS3サービスのアカウントを変更する。

JP1/AJS3サービスのアカウントの設定内容を変更する必要がなければ，操作は不要です。アカウントの変更が必要な運用形態については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.3(1) JP1/AJS3が提供するサービスのアカウントの変更について」を参照してください。

必要に応じて，環境設定パラメーターを変更する。

すべての環境設定パラメーターをJP1/AJS3が推奨する値で使用する場合は，この操作は不要です。環境設定パラメーターの変更は，jajs_configコマンドまたはJP1/Baseが提供するjbssetcnfコマンドを使用します。

jajs_configコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_config」を参照してください。jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

必要に応じて，システムおよびユーザー環境をセットアップする。

システムおよびユーザー環境のセットアップについては，「3.5 システムおよびユーザー環境で必要なセットアップ」を参照してください。

これでセットアップは終了です。

3.3　JP1/AJS3 - Viewで必要なセットアップ

JP1/AJS3 - Viewは，インストール後に特別なセットアップは不要です。デフォルト値のままで使用できます。

実行・障害ログを採取するために，JP1/AJS3 - Viewを使う前にWindowsの「管理ツール」のサービス一覧から［Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2］を選択し，統合トレースログ機能（HNTRLib2）を起動しておいてください。

統合トレースログ機能の起動は，1台のホストにJP1/AJS3 - Viewだけをインストールしている場合にだけ必要です。JP1/AJS3 - ManagerやJP1/AJS3 - Agentと同じホストにインストールしている場合，統合トレースログ機能の起動は不要です。

JP1/AJS3 - Viewの環境設定を変更する手順については，「5. JP1/AJS3 - Viewの環境設定」を参照してください。

3.4　JP1/AJS3 Consoleで必要なセットアップ

JP1/AJS3 Console機能を使用する場合には，JP1/AJS3 Console Manager，JP1/AJS3 Console Agent，JP1/AJS3 Console Viewのそれぞれで，セットアップが必要です。

3.4.1　JP1/AJS3 Console Managerのセットアップ

JP1/AJS3 Console Managerを使用するためには，JP1/AJS3 - ManagerをインストールしたホストでJP1/AJS3 Console Managerをセットアップする必要があります。

JP1/AJS3 Console Managerのセットアップは，JP1/AJS3 Consoleのインストール先フォルダ¥bin¥ajscmsetup.exeを実行し，JP1/AJS3 Console Managerサービスを作成します。ajscmsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajscmsetup（Windows限定）」を参照してください。

補足事項

JP1/AJS3 Console Managerサービスの起動や終了方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　7.1 JP1/AJS3のサービスを起動または終了する」を参照してください。

JP1/AJS3 Console Managerサービスは，物理ホストおよびすべての論理ホストへの接続を受け付けるため，マシンに一つだけあります。

JP1/AJS3 Console Managerの構成定義内容を変更する場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.8 JP1/AJS3 Console環境設定」を参照してください。

3.4.2　JP1/AJS3 Console Agentのセットアップ

JP1/AJS3 Console Agentを使用するためには，JP1/AJS3 - ManagerをインストールしたホストでJP1/AJS3 Console Agentをセットアップする必要があります。

JP1/AJS3 Console Agentのセットアップは，JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥bin¥ajscasetup.exeを実行し，JP1/AJS3 Console Agentサービスを作成します。ajscasetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajscasetup（Windows限定）」を参照してください。

補足事項

JP1/AJS3 Console Agentサービスの起動や終了方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　7.1 JP1/AJS3のサービスを起動または終了する」を参照してください。

JP1/AJS3 Console Agentサービスは，物理ホストおよびすべての論理ホストへの接続を受け付けるため，マシンに一つだけあります。

JP1/AJS3 Console Agentの構成定義内容を変更する場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.8 JP1/AJS3 Console環境設定」を参照してください。

3.4.3　JP1/AJS3 Console Viewのセットアップ

JP1/AJS3 Console Viewを使用するためには，JP1/AJS3 - ViewをインストールしたホストでJP1/AJS3 Console Viewをセットアップする必要があります。セットアップをしないでJP1/AJS3 Console Viewを起動しようとするとエラーになります。

JP1/AJS3 Console Viewのセットアップは，JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ¥bin¥ajscvsetup.exeを実行します。ajscvsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajscvsetup」を参照してください。

Windowsの［スタート］メニュー（［スタート］−［プログラム］−［JP1_Automatic Job Management System 3 - View］の下）に［業務監視］という名称で，JP1/AJS3 Console Viewを起動するメニューが追加されます。

補足事項

JP1/IM - Viewがインストールされている場合は，JP1/AJS3 Console ViewをセットアップするとJP1/IM - Viewの［統合機能メニュー］画面のツリーエリアの［統合管理］−［ジョブシステム運用］の下に［業務監視］が追加されます。JP1/AJS3 Console Viewのセットアップ後にJP1/IM - Viewをインストールする場合は，JP1/IM - Viewのインストール後，再度セットアップコマンドを実行してください。

3.5　システムおよびユーザー環境で必要なセットアップ

システム環境およびユーザー環境のセットアップについて説明します。

3.5.1　トレースログファイルの拡張

次に示すWindows版トレースログファイルの拡張について説明します。

JP1/AJS3のトレースログファイル

キューレストレースログファイル

キューレスジョブ実行内部ログファイル

JP1/AJS3 Consoleのトレースログファイル

(1)　JP1/AJS3のトレースログファイルの拡張

JP1/AJS3のトレースログファイルは，初期状態では次のように設定されています。

ファイル名

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥log¥tracelog

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

・「システムドライブ¥Windows」配下

・「システムドライブ¥Program Files」配下

・「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下（64ビット版のWindowsの場合）

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダが上記以外の場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥log¥tracelog

Windows Server 2003の場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥log¥tracelog

サイズ

約2,000個のジョブを実行したときのトレースログを保存できるサイズ，具体的には，20メガバイト（20,480キロバイト）

必要となるトレースログファイルのサイズは，ジョブネットの構造や，JP1/AJS3 - Viewの接続数，操作内容によって大きく異なります。必要に応じてトレースログファイルの適切なサイズを見積もり，拡張してください。

トレースログファイルの適切なサイズを見積もる方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.2 トレースログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

トレースログファイルを拡張する必要がある場合は，ajstrsetszコマンドでトレースログファイルのサイズを変更してください。ajstrsetszコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajstrsetsz」を参照してください。

(2)　キューレストレースログファイルの拡張

キューレストレースログファイルは，初期状態では次のように設計されています。

ファイル名

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥log¥tracelog.ql

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

・「システムドライブ¥Windows」配下

・「システムドライブ¥Program Files」配下

・「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下（64ビット版のWindowsの場合）

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダが上記以外の場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥log¥tracelog.ql

Windows Server 2003の場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥log¥tracelog.ql

サイズ

約10,000個のジョブを実行したときのトレースログを保存できるサイズ，具体的には，15メガバイト（15,360キロバイト）

必要となるキューレストレースログファイルのサイズは，ジョブのファイル転送の有無やエラー出力結果の有無によって大きく異なります。必要に応じてトレースログファイルの適切なサイズを見積もり，拡張してください。

トレースログファイルの適切なサイズを見積もる方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　7.2.1(2) キューレストレースログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

キューレストレースログファイルを拡張する必要がある場合は，ajsqltrsetszコマンドでキューレストレースログファイルのサイズを変更してください。ajsqltrsetszコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqltrsetsz」を参照してください。

(3)　キューレスジョブ実行内部ログファイルの拡張

キューレスジョブ実行内部ログファイルは，初期状態では次のように設定されています。

ファイル名

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥log¥ajsqlexeclog※1

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥log¥ajsqlexeclog_ftpd※2

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

・「システムドライブ¥Windows」配下

・「システムドライブ¥Program Files」配下

・「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下（64ビット版のWindowsの場合）

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダが上記以外の場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥log¥ajsqlexeclog※1

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥log¥ajsqlexeclog_ftpd※2

Windows Server 2003の場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥log¥ajsqlexeclog※1

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥log¥ajsqlexeclog_ftpd※2

注※1

クラスタ運用時は，名称が次のようになります。

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥log¥ajsqlexeclog-[論理ホスト名]

フルパス名が256バイト以上である場合，[論理ホスト名]は論理ホスト名の先頭から30バイトとなります。

注※2

JP1/AJS3 - Managerの場合だけ作成します。

サイズ

ajsqlexeclogファイルの場合

約40,000個のキューレスジョブを実行したときに，キューレスエージェントサービスが出力する実行内部ログを保存できるサイズ，具体的には，24メガバイト（24,576キロバイト）

ajsqlexeclog_ftpdファイルの場合

約20,000個のファイル転送を伴うキューレスジョブを実行したときに，キューレスファイル転送サービスが出力する実行内部ログを保存できるサイズ，具体的には，10メガバイト（10,240キロバイト）

必要となるキューレスジョブ実行内部ログファイルのサイズは，実行するキューレスジョブの個数，およびキューレスジョブ実行時のファイル転送の有無などによって大きく異なります。必要に応じて，キューレスジョブ実行内部ログファイルの適切なサイズを見積もり，拡張してください。

キューレスジョブ実行内部ログファイルの適切なサイズを見積もる方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　7.2.1(3) キューレスジョブ実行内部ログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

キューレスジョブ実行内部ログファイルを拡張する必要がある場合は，ajsqlexecsetszコマンドでキューレスジョブ実行内部ログファイルのサイズを変更してください。ajsqlexecsetszコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlexecsetsz」を参照してください。

(4)　JP1/AJS3 Consoleのトレースログファイルの拡張

JP1/AJS3 Consoleのトレースログファイルの拡張は，JP1/AJS3 Console ManagerとJP1/AJS3 Console Agentではそれぞれ設定が必要です。JP1/AJS3 Consoleのトレースログファイルは，初期状態では次のように設計されています。

ファイル名

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

JP1/AJS3 Console Managerの場合：%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2CM¥log¥tracelog.cm

JP1/AJS3 Console Agentの場合：%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥log¥tracelog.ca

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

・「システムドライブ¥Windows」配下

・「システムドライブ¥Program Files」配下

・「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下（64ビット版のWindowsの場合）

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダが上記以外の場合

JP1/AJS3 Console Managerの場合：JP1/AJS3 Consoleのインストール先フォルダ¥log¥tracelog.cm

JP1/AJS3 Console Agentの場合：JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥log¥tracelog.ca

Windows Server 2003の場合

JP1/AJS3 Console Managerの場合：JP1/AJS3 Consoleのインストール先フォルダ¥log¥tracelog.cm

JP1/AJS3 Console Agentの場合：JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥log¥tracelog.ca

サイズ

JP1/AJS3 Console Managerの場合：3,072キロバイト

JP1/AJS3 Console Agentの場合：3,072キロバイト

必要となるトレースログファイルのサイズは，業務の監視状況などによって大きく異なります。必要に応じて，トレースログファイルの適切なサイズを見積もり，拡張してください。

トレースログファイルの適切なサイズを見積もる方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.2 トレースログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

トレースログファイルを拡張する必要がある場合は，ajscmtrsetszコマンドまたはajscatrsetszコマンドでトレースログファイルのサイズを変更してください。各コマンドの詳細については，次のマニュアルを参照してください。

JP1/AJS3 Console Managerの場合

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajscmtrsetsz」

JP1/AJS3 Console Agentの場合

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajscatrsetsz」

3.5.2　通信環境の設定

DNSの構成や，ファイアウォールを使用した環境でJP1/AJS3を構築する場合には，ホスト名やIPアドレスが解決できる環境の設定や，ファイアウォール上での通信設定が必要です。

次の個所を参照し，通信環境を設定してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.3.7(3) DNS環境で運用する場合の注意事項」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.3.5 ファイアウォールを設定した環境の構成例と通信設定」

3.5.3　IPv6アドレスで通信するための設定

IPv6アドレスで通信するための設定手順について説明します。

なお，IPv6アドレスの通信は，Windows Server 2012とWindows Server 2008 R2だけサポートしています。

(1)　IPv6アドレスで通信するためのJP1/Baseの設定手順

(a)　jp1hosts2ファイルの設定

IPv6アドレスで通信する場合は，jp1hosts2の設定が必要です。jp1hosts2情報を定義すると，jp1hosts情報の定義は無効になります。そのため，JP1/Baseをバージョン09-50以前からバージョン10-00以降にバージョンアップインストールする場合は，バージョン09-50以前で使用していたjp1hostsの定義情報をjp1hosts2に移行する必要があります。IPv4アドレスで通信する場合は，必要ありません。

設定を元に戻したい場合は，jp1hosts2からjp1hostsに設定を切り戻すことができます。

jp1hosts2の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

(b)　ANYバインドアドレスの設定

受信時の通信方式がANYバインド方式の場合は，次に説明する設定が必要です。JP1/AJS3新規インストール時の通信設定は，受信時の通信方式がANYバインド方式になっています。なお，論理ホストをセットアップした場合は，受信時の通信方式がIPバインド方式になるため，この設定の変更は不要です。

使用するANYバインドアドレスのプロトコル種別を，「IPv4のみ」，「IPv6のみ」，「IPv4/IPv6両方」のどれかに設定する必要があります。受信に使用するANYバインドアドレスのプロトコル種別と，送信側が名前解決をして得られるIPアドレスのプロトコル種別が同じになるように設定してください。ノード間でプロトコル種別が異なる場合は通信できません。デフォルトは，IPv4のANYバインドアドレスだけを使用する設定になっています。

受信時の通信方式については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.3.4 複数LANの構成例と通信設定」を参照してください。

ANYバインドアドレスの設定については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

(2)　IPv6アドレスで通信するためのJP1/AJS3 - Managerの設定手順

IPv6アドレスで通信する場合に，JP1/AJS3 - Managerをバージョン09-50以前からバージョン10-00以降にバージョンアップインストールしたときは，インストール後に組み込みDBの再構築が必要になります。IPv4アドレスで通信する場合や，JP1/AJS3を新規インストールした場合は，必要ありません。

組み込みDBを再構築する手順について説明します。

(a)　物理ホストの場合

物理ホストの組み込みDBを再構築する手順について説明します。

注意事項

次に説明する手順を実施すると，ジョブの実行結果情報などは削除されます。

再構築する組み込みDBに格納されているスケジューラーサービスを確認する。

組み込みDBに格納されているスケジューラーサービスは，ajsembdbidlistコマンドで確認できます。ajsembdbidlistコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbidlist」を参照してください。

組み込みDBに格納されているスケジューラーサービスのユニット定義情報をバックアップする。

ユニット定義情報のバックアップ方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　2.2.2(4) ユニット定義のバックアップ」を参照してください。

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

ajsembdbunsetコマンドを実行して，組み込みDBをアンセットアップする。

ajsembdbunsetコマンドの実行例を次に示します。

ajsembdbunset -e -id _JF1

ajsembdbunsetコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbunset」を参照してください。

ajsembdbbuildコマンドを実行して，組み込みDBを構築する。

ajsembdbbuildコマンドの実行例を次に示します。

ajsembdbbuild -s -d "D:¥products¥jp1ajs2¥embdb¥_JF1" -p 22221 -i "C:¥Program Files¥HITACHI¥jp1ajs2¥embdb¥_JF1" -id _JF1 -ext_db -ext_log

ajsembdbbuildコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbbuild」を参照してください。

ajsembdbsetupコマンドを実行して，組み込みDBをセットアップする。

ajsembdbsetupコマンドの実行例を次に示します。

ajsembdbsetup -ru s -F AJSROOT4 -p 22221 -tp AJS4 -id _JF1

ajsembdbsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbsetup」を参照してください。

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを起動する。

JP1/AJS3サービス

手順2でバックアップしたユニット定義情報をリカバリーする。

ユニット定義情報のリカバリー方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　2.3.3(8) ユニット定義のリカバリー」を参照してください。

(b)　論理ホストの場合

論理ホストの組み込みDBを再構築する手順について説明します。ここでは，共有ディスクおよび論理IPアドレスは実行系ホストに割り当たっているものとします。

注意事項

次に説明する手順を実施すると，ジョブの実行結果情報などは削除されます。

再構築する組み込みDBに格納されているスケジューラーサービスを確認する。

組み込みDBに格納されているスケジューラーサービスは，ajsembdbidlistコマンドで確認できます。ajsembdbidlistコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbidlist」を参照してください。

組み込みDBに格納されているスケジューラーサービスのユニット定義情報をバックアップする。

ユニット定義情報のバックアップ方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　2.2.2(4) ユニット定義のバックアップ」を参照してください。

実行系ホストでWindowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

再構築する組み込みDBが属する論理ホストのJP1/AJS3サービス

実行系ホストでajsembdbunsetコマンドを実行して，実行系ホストの組み込みDBをアンセットアップする。

ajsembdbunsetコマンドの実行例を次に示します。

ajsembdbunset -e -id _JFA

ajsembdbunsetコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbunset」を参照してください。

待機系ホストでajsembdbunsetコマンドを実行して，待機系ホストの組み込みDBをアンセットアップする。

ajsembdbunsetコマンドの実行例を次に示します。

ajsembdbunset -e -id _JFA

ajsembdbunsetコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbunset」を参照してください。

実行系ホストでajsembdbbuildコマンドを実行して，実行系ホストの組み込みDBを構築する。

ajsembdbbuildコマンドの実行例を次に示します。

ajsembdbbuild -s -r -d "D:¥products¥jp1ajs2¥embdb¥_JFA" -ld "C:¥Program Files¥HITACHI¥jp1ajs2¥embdb¥_JFA" -mh lhost -eh 実行系物理ホスト名 -p 22230 -i "C:¥Program Files¥HITACHI¥jp1ajs2¥embdb¥_JFA" -id _JFA -ext_db -ext_log

ajsembdbbuildコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbbuild」を参照してください。

実行系ホストでajsembdbsetupコマンドを実行して，実行系ホストの組み込みDBをセットアップする。

ajsembdbsetupコマンドの実行例を次に示します。

ajsembdbsetup -mh lhost -F AJSROOT10 -p 22230 -tp AJS1 -id _JFA -ru s

ajsembdbsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbsetup」を参照してください。

実行系ホストでjbsgetcnfコマンドを実行して，実行系ホストの環境設定パラメーターをバックアップする。

次に示すコマンドを実行します。

jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > バックアップファイル名

詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

待機系ホストでajsembdbbuildコマンドを実行して，待機系ホストの組み込みDBを構築する。

ajsembdbbuildコマンドの実行例を次に示します。

ajsembdbbuild -s -f -d "D:¥products¥jp1ajs2¥embdb¥_JFA" -ld "C:¥Program Files¥HITACHI¥jp1ajs2¥embdb¥_JFA" -mh lhost -eh 実行系物理ホスト名 -p 22230 -i "C:¥Program Files¥HITACHI¥jp1ajs2¥embdb¥_JFA" -id _JFA -ext_db -ext_log

ajsembdbbuildコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbbuild」を参照してください。

待機系ホストでjbssetcnfコマンドを実行して，手順8でバックアップした環境設定パラメーターを待機系ホストに設定する。

次に示すコマンドを実行します。

jbssetcnf バックアップファイル名

詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

実行系ホストでajsembdbstopコマンドを実行して，実行系ホストの組み込みDBを停止する。

ajsembdbstopコマンドの実行例を次に示します。

ajsembdbstop -id _JFA

ajsembdbstopコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsembdbstop」を参照してください。

実行系ホストでWindowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを起動する。

再構築する組み込みDBが属する論理ホストのJP1/AJS3サービス

手順2でバックアップしたユニット定義情報をリカバリーする。

ユニット定義情報のリカバリー方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　2.3.3(8) ユニット定義のリカバリー」を参照してください。

3.6　バージョンアップ時に必要なセットアップ

JP1/AJS3をバージョンアップインストールした場合に，必要なセットアップについて説明します。

3.6.1　組み込みDBの管理機能を強化するための設定

JP1/AJS3 - Managerのバージョン10-00以降では，組み込みDBの管理機能が強化されています。それに伴い，次の点が変更になっています。

表3‒4　組み込みDB管理機能強化による変更点

変更点

JP1/AJS3 - Managerのバージョン

10-00より前

10-00以降

JP1/AJS3 Databaseサービスの起動方法のデフォルト値

自動

手動

JP1/AJS3 Database ClusterServiceサービス

作成される

作成されない

バージョン10-00より前のJP1/AJS3 - Managerで構築した組み込みDBで管理機能を強化するためには，設定が必要です。この設定を実施しないで，組み込みDBの管理機能を強化しない場合でも，ajsembdbinstlコマンドで組み込みDBをインストールしたり，論理ホストを新規に構築または再構築したりする場合は，設定が必要です。

それぞれの設定手順について説明します。

(1)　組み込みDBの管理機能を強化するための設定手順

JP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールしたあと，構築したすべてのホストに対して，次の手順を実施してください。

ajsembdbinstlコマンドを実行して，組み込みDBを上書きインストールする。

ajsembdbinstlコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbinstl」を参照してください。

組み込みDBのシステム共通定義ファイルの設定値を変更する。

次のファイルをメモ帳などのテキストエディターで開き，設定値を変更します。

システム共通定義ファイル

組み込みDB運用ディレクトリ¥conf¥pdsys

＜変更前＞

set pd_mode_conf = AUTO※

＜変更後＞

set pd_mode_conf = MANUAL2

注※

論理ホスト環境では，変更前の値は「MANUAL1」です。

システム共通定義ファイルの設定値が「AUTO」または「MANUAL1」になっている場合は，「MANUAL2」に変更してください。

DB管理用のJP1/AJS3用起動プロセス定義ファイルおよびJP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイルに，モデルファイルを上書きコピーする。

次に示すファイルを，それぞれのモデルファイルで上書きコピーします。

ファイルの種類

ファイル名

モデルファイル

JP1/AJS3用起動プロセス定義ファイル（DB管理）

物理ホストの場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf¥jp1ajs_dbmd.conf

論理ホストの場合

共有フォルダ¥jp1ajs2¥conf¥jp1ajs_dbmd.conf

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf¥jp1ajs_dbmd.conf.model

JP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイル（DB管理）

物理ホストの場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf¥jp1ajs_dbmd_0700.conf

論理ホストの場合

共有フォルダ¥jp1ajs2¥conf¥jp1ajs_dbmd_0700.conf

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf¥jp1ajs_dbmd_0700.conf.model

システム管理用のJP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイルの設定値を変更する。

次に示すファイルをメモ帳などのテキストエディターで開き，「変更前」で示す行の下線部分を変更します。

JP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイル（システム管理）

・物理ホストの場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf¥jp1ajs_service_0700.conf

・論理ホストの場合

共有フォルダ¥jp1ajs2¥conf¥jp1ajs_service_0700.conf

＜変更前＞

jajs_dbmd|jajs_dbmd.exe||0|3|3|21600|0|2||1|||||||

＜変更後＞

jajs_dbmd|jajs_dbmd.exe||1|3|3|21600|0|2||1|||||||

(2)　組み込みDBの管理機能を強化しない場合に必要な設定手順

構築した環境を変更することが難しいなどの理由で組み込みDBの管理機能を強化しない場合，組み込みDBをバージョンアップ以前のまま使用することもできます。その場合は，JP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールしたあと，そのまま使用してください。ただし，ajsembdbinstlコマンドで組み込みDBをインストールしたり，論理ホストを新規に構築または再構築したりする場合は，次に示す操作が必要です。

(a)　ajsembdbinstlコマンドで組み込みDBをインストールする場合に必要な設定手順

ajsembdbinstlコマンドで組み込みDBを新規インストール，またはバージョンアップインストールする場合，次の手順を実施してください。

ajsembdbinstlコマンドに-v9standardオプションを指定して実行する。

ajsembdbinstlコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbinstl」を参照してください。

(b)　論理ホストを新規に構築または再構築する場合に必要な設定手順

論理ホストを新規に構築または再構築する場合，論理ホスト環境のセットアップ後に，次の手順を実施してください。

DB管理用のJP1/AJS3用起動プロセス定義ファイルおよびJP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイルに，モデルファイルを上書きコピーする。

次に示すファイルを，それぞれのモデルファイルで上書きコピーします。

ファイルの種類

ファイル名

モデルファイル

JP1/AJS3用起動プロセス定義ファイル（DB管理）

共有フォルダ¥jp1ajs2¥conf¥jp1ajs_dbmd.conf

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf¥jp1ajs_dbmd.conf.v9standard.model

JP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイル（DB管理）

共有フォルダ¥jp1ajs2¥conf¥jp1ajs_dbmd_0700.conf

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf¥jp1ajs_dbmd_0700.conf.v9standard.cluster.model

システム管理用のJP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイルの設定値を変更する。

次に示すファイルをメモ帳などのテキストエディターで開き，「変更前」で示す行の下線部分を変更します。

JP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイル（システム管理）

共有フォルダ¥jp1ajs2¥conf¥jp1ajs_service_0700.conf

＜変更前＞

jajs_dbmd|jajs_dbmd.exe||1|3|3|21600|0|2||1|||||||

＜変更後＞

jajs_dbmd|jajs_dbmd.exe||0|3|3|21600|0|2||1|||||||

3.6.2　組み込みDBのデータ領域の使用量を削減するための設定

バージョン10-00以降のJP1/AJS3 - Managerでは，組み込みDBのデータ格納効率が改善され，データ領域の使用量が削減されています。バージョンが10-00より前のJP1/AJS3 - Managerで構築した組み込みDBで，データ領域の使用量を削減するためには，組み込みDBの再セットアップが必要です。

再セットアップは，組み込みDBごとに実施します。JP1/AJS3で使用している組み込みDBについては，ajsembdbidlistコマンドで確認できます。ajsembdbidlistコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbidlist」を参照してください。

JP1/AJS3が自動的に構築する組み込みDBについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.6.4 JP1/AJS3でセットアップされるデータベース設定」を参照してください。

(1)　組み込みDBのデータ領域の使用量を削減するための設定手順

組み込みDBのデータ領域の使用量を削減するための設定手順を次に示します。

補足事項

クラスタ環境の場合は，実行系ホストで手順を実施してください。待機系ホストでの実施は不要です。

組み込みDBに含まれる実行エージェント情報およびユニット定義情報をバックアップする。

バックアップ方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　2.2.2(2) 実行エージェント情報のバックアップ」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　2.2.2(4) ユニット定義のバックアップ」を参照してください。

JP1/AJS3 - Managerの物理ホストおよびすべての論理ホストで，JP1/AJS3サービスおよびJP1/AJS3 Console Agentサービスを含め，組み込みDBにアクセスするすべてのサービスを停止する。

クラスタ環境の場合，以降の手順は次の状態で実施してください。

実行系物理ホストで共有ディスクにアクセスできる状態

論理ホストのIPアドレスを有効にした状態

ajsembdbunsetコマンドを実行して，組み込みDBを削除する。

ajsembdbunsetコマンドの実行例を次に示します。

ajsembdbunset -e -id セットアップ識別子

ajsembdbunsetコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbunset」を参照してください。

ajsembdbbuildコマンドを実行して，組み込みDBを構築する。

ajsembdbbuildコマンドの実行例を次に示します。

JP1/AJS3が自動的に構築した組み込みDBの場合

ajsembdbbuild {-s|-m|-l} -d データ領域ディレクトリ名 -p 組み込みDBポート番号※ -i 組み込みDB運用ディレクトリ名 -id セットアップ識別子 [-mh 論理ホスト名 -eh 実行系物理ホスト名 -r -ld 作業領域ディレクトリ名] -ext_db -ext_log

注※　組み込みDBで使用していたスケジューラーサービスの環境設定パラメーターRDBPORTの値です。

高度なセットアップで構築した組み込みDBの場合

ajsembdbbuild バージョンアップ前に構築した時のオプション

ajsembdbbuildコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbbuild」を参照してください。

ajsembdbsetupコマンドを実行して，組み込みDBをセットアップする。

ajsembdbsetupコマンドの実行例を次に示します。

JP1/AJS3が自動的に構築した組み込みDBの場合

ajsembdbsetup -ru {s|m|l} -F スケジューラーサービス名※1 -p 組み込みDBポート番号※2 -id セットアップ識別子※2 -tp テーブル名プリフィックス※3 [-mh 論理ホスト名]

注※1　使用していたスケジューラーサービス名を指定します。

注※2　手順4.でajsembdbbuildコマンドに指定した値と同じ値を指定します。

注※3　該当するスケジューラーサービスの環境設定パラメーターTABLENAMEPREFIXの値です。

高度なセットアップで構築した組み込みDBの場合

ajsembdbsetup バージョンアップ前にセットアップした時のオプション

ajsembdbsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbsetup」を参照してください。

JP1/AJS3サービスをコールドスタートで起動する。

バックアップした実行エージェント情報およびユニット定義情報をリカバリーする。

リカバリー方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　2.3.3(7) 実行エージェント情報のリカバリー」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　2.3.3(8) ユニット定義のリカバリー」を参照してください。

4　環境設定

この章では，JP1/AJS3の環境設定について説明します。

4.1　実行エージェントの設定

ajsagtadd，ajsagtdel，ajsagtaltコマンドを使用して，JP1/AJS3の運用中に実行エージェントや実行エージェントグループを追加，削除，または変更できます。

QUEUEジョブ，サブミットジョブを使用する場合は，jpqagtadd，jpqqueaddなどのコマンドを使用してQUEUEジョブ，サブミットジョブ用のエージェントやキューを追加，削除，または変更します。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　7.1.2(1)(b) 運用中にQUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境の構成定義情報を変更する場合の手順」を参照してください。

各コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド」を参照してください。

4.1.1　実行エージェントの設定手順

ajsagtaddコマンドで実行エージェントおよび実行エージェントグループを追加する手順を次に示します。

実行エージェントを追加し，ジョブ実行多重度を設定する。

ajsagtaddコマンドで，実行エージェントを追加します。

追加する実行エージェントのホスト名はIPアドレス解決できることを確認しておく必要があります。

ajsagtadd -a 実行エージェント名 [-s 実行ホスト名] [-c 時刻-時刻=ジョブ実行多重度,...]

（例）

ajsagtadd -a AP1 -s Host1 -c 01:00-05:00=1

-cオプションを省略すると，終日ジョブ実行多重度に5が仮定されます（「-c 00:00-00:00=5」を指定した場合と同じ）。また，-cオプションを指定した場合，指定した時間帯以外のジョブ実行多重度は0です。例えば，「-c 01:00-02:00=10」と指定した場合の実行多重度は，次のようになります。

00:00〜01:00：0

01:00〜02:00：10

02:00〜00:00：0

ジョブ実行多重度が0の場合，ジョブは実行できません。ジョブを実行する場合は1以上を指定するか，ajsagtaltコマンドでジョブ実行多重度を変更してください。ジョブ実行多重度の指定例については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsagtadd」の補足事項を参照してください。

実行エージェントグループを追加する。

ajsagtaddコマンドで，実行エージェントをグルーピングした実行エージェントグループを追加します。

実行エージェントグループに複数の実行エージェントを接続して，ジョブの実行を分散させる場合などに追加してください。実行エージェントの優先順位を指定すると，指定された優先順位に従って実行エージェントへジョブを配信します。

ajsagtadd -g 実行エージェントグループ名 ［-l 実行エージェント名［:優先順位］,...］

（例）

ajsagtadd -g APG1 -l AP1:16,AP2,AP3:5

グルーピングした実行エージェントの優先順位を変更する場合は，ajsagtaltコマンドを実行します。

設定内容を確認する。

ajsagtshowコマンドを実行して，手順1〜2の設定内容が正しいことを確認してください。

ajsagtshow {-a 実行エージェント名|-g 実行エージェントグループ名|-l|-n}

（例）

ajsagtshow -a AP1

実行エージェントおよび実行エージェントグループは，実行エージェント定義ファイルを使用して，次のコマンドで一括して登録することもできます。

ajsagtadd -f 実行エージェント定義ファイル名

実行エージェント定義ファイルは，ajsagtprintコマンドで出力されるCSVファイルと同じ形式で作成します。実行エージェント定義ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsagtadd」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsagtprint」を参照してください。

注意事項

名称の大文字小文字は区別されません。

日本語などのマルチバイト文字も使用できます。ただし，言語環境によって文字バイト長が異なるため，ASCII文字を推奨します。

「@SYS」で始まる名称は使用できません。

次の文字は使用できません。

スペース

，（コンマ）

：（コロン）

制御文字（タブ，改行）

4.2　環境設定パラメーターの設定

この節では，共通定義情報の登録内容を変更する手順を説明します。

共通定義情報の登録内容を変更するには，次の方法があります。

jajs_configコマンドを使用して登録する

jajs_configコマンドを使用して登録すると，環境設定パラメーター名や定義内容がチェックされます。そのため，誤った内容が設定されるのを防ぐことができます。jajs_configコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_config」を参照してください。

jbssetcnfコマンドを使用して登録する

変更する環境設定パラメーターの定義内容を記述した設定ファイルを作成して，JP1/Baseが提供するjbssetcnfコマンドを使って登録します。jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

jbssetcnfコマンドを使用して登録する場合，環境設定パラメーター名や定義内容がチェックされません。誤って登録した場合の回復方法については，「付録E 誤った環境設定パラメーターを設定したときの回復方法」を参照してください。

共通定義情報への登録に必要な環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2. 環境設定パラメーター」を参照してください。

それぞれの手順について，次に示します。

4.2.1　jajs_configコマンドを使用した環境設定パラメーターの設定手順

jajs_configコマンドを使用して共通定義情報へ登録する手順を，次に示します。

JP1/AJS3のサービスを停止する。

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止します。

JP1/AJS3サービス

共通定義情報に登録する。

次のコマンドを実行して，環境設定パラメーターの内容を共通定義情報に登録します。

jajs_config△-k△定義キー名△"環境設定パラメーター名1"=定義内容1△["環境設定パラメーター名2"=定義内容2] ...

（凡例）

△：1 バイトの空白文字

（例）

jajs_config -k [JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER¥AJSROOT1] "LOGSIZE"=dword:00002800 "AJSLOG"="all"

JP1/AJS3を再起動する。

登録した環境設定パラメーターの内容が，JP1/AJS3に反映されます。

4.2.2　jbssetcnfコマンドを使用した環境設定パラメーターの設定手順

変更する環境設定パラメーターの定義内容を記述した設定ファイルを作成して，jbssetcnfコマンドを使用して共通定義情報へ登録する手順を，次に示します。

JP1/AJS3のサービスを停止する。

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止します。

JP1/AJS3サービス

変更用の設定ファイルを作成する。

メモ帳などのテキストエディターで，変更や追加が必要な環境設定パラメーターを記述した変更用の設定ファイルを作成します。

設定ファイルのファイル名は任意です。

例えば，次の環境設定パラメーターを定義するとします。

定義キー

環境設定パラメーター

設定値

[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER¥AJSROOT1]

"LOGSIZE"=

00002800（16進数）

"AJSLOG"=

"all"

記述例を次に示します。

[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER¥AJSROOT1]
"LOGSIZE"=dword:00002800
"AJSLOG"="all"

設定ファイルを保存する。

共通定義情報に登録する。

次のコマンドを実行して，変更または追加した環境設定パラメーターの内容を共通定義情報に登録します。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「JP1/Baseのインストール先フォルダ¥bin¥jbssetcnf」です。

JP1/AJS3を再起動する。

登録した環境設定パラメーターの内容がJP1/AJS3に反映されます。

4.3　運用プロファイルの設定

この節では，運用プロファイルの設定手順について説明します。

運用プロファイルの設定を変更する手順については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　8.10 運用プロファイルの設定を変更する」を参照してください。

注意事項

運用プロファイルは，意図しないユーザーが編集したり削除したりできないように，JP1/AJS3サービスを起動するアカウント※に対する参照権限を設定しておいてください。

注※

デフォルトでは「SYSTEM」です。

4.3.1　実行エージェントプロファイルの設定手順

実行エージェントプロファイルでは，実行エージェント制限に関する設定をします。実行エージェント制限の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.5.1(6) 実行エージェント制限について」を参照してください。

実行エージェントプロファイルの設定手順について説明します。

モデルファイルを環境設定ファイル格納フォルダにコピーする。

モデルファイルと環境設定ファイル格納フォルダは，次のとおりです。

モデルファイル

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf¥ajsprof_AJSROOT1_agent.conf.model

環境設定ファイル格納フォルダ

物理ホストの場合：

　JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf

論理ホストの場合：

　共有フォルダ¥jp1ajs2¥conf

コピーしたファイルを既定の名称に変更する。

次の名称に変更します。

ajsprof_スケジューラーサービス名_agent.conf

メモ帳などのテキストエディターで編集する。

実行エージェントプロファイルに，必要な項目を設定します。

実行エージェント名や実行エージェントグループ名は，次の操作で出力される，定義済みの実行エージェントまたは実行エージェントグループからコピーすることもできます。

ajsagtshowコマンドで出力される一覧からコピーする

「(1) ajsagtshowコマンドで出力される一覧からコピーする」を参照してください。

JP1/AJS3 - Viewの検索結果からコピーする

「(2) JP1/AJS3 - Viewの検索結果からコピーする」を参照してください。

実行エージェントプロファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　3.2.1 実行エージェントプロファイル」を参照してください。

注意事項

モデルファイルは，次のように設定されています。

・適用するユニット完全名：/example

・ユニット定義時の制限確認：制限確認をする

・ユニット定義時の動作：許可しない実行先を指定したまま，［OK］ボタンをクリックしてダイアログボックスを閉じることはできない

・ジョブ実行時の制限確認：制限確認をする

・許可する実行先：デフォルト実行エージェント（@SYSTEM）でだけ実行を許可する

モデルファイルをこのまま適用した場合，/exampleというユニットが存在すると，その配下のジョブがデフォルト実行エージェント以外で実行できなくなります。実行エージェントプロファイルの内容は，運用にあわせて変更してから適用してください。

実行エージェントプロファイルの設定を反映する。

次に示す操作によって，実行エージェントプロファイルの設定を有効にします。

JP1/AJS3サービスが起動していない場合

JP1/AJS3サービスを起動します。該当するホストに構築されているすべてのスケジューラーサービスの実行エージェントプロファイルの設定が有効になります。

JP1/AJS3サービスが起動している（スケジューラーサービスは停止している）場合

次のどちらかの操作をします。

・スケジューラーサービスを起動します。起動するスケジューラーサービスの実行エージェントプロファイルの設定が有効になります。

・次のコマンドを実行します。

ajsprofalter -F スケジューラーサービス名 -t agent -m set

-Fオプションに指定するスケジューラーサービスの実行エージェントプロファイルの設定が有効になります。

JP1/AJS3サービスが起動している（スケジューラーサービスは起動している）場合

次のコマンドを実行します。

ajsprofalter -F スケジューラーサービス名 -t agent -m set

-Fオプションに指定するスケジューラーサービスの実行エージェントプロファイルの設定が有効になります。

ajsprofalterコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsprofalter」を参照してください。

(1)　ajsagtshowコマンドで出力される一覧からコピーする

ajsagtshowコマンドで出力される実行エージェント定義の一覧から，実行エージェント名や実行エージェントグループ名をコピーする手順について説明します。

ajsagtshow -nコマンドを実行する。

ajsagtshowコマンドの出力結果から必要な実行エージェント名または実行エージェントグループ名をコピーする。

次に示す網掛けの部分から，必要な名称をコピーします。

実行エージェントプロファイルに貼り付ける。

コピーした実行エージェント名または実行エージェントグループ名を，実行エージェントプロファイルの「@SYS_AGENTLIST_START」から「@SYS_AGENTLIST_END」の間の行に貼り付けます。

(2)　JP1/AJS3 - Viewの検索結果からコピーする

JP1/AJS3 - Viewを使用して検索した結果から，実行エージェント名や実行エージェントグループ名をコピーする手順について説明します。

JP1/AJS3 - Viewの［検索］ウィンドウで，対象のユニット内で設定している実行エージェントを検索する。

［検索］ウィンドウの［オプション］−［一覧情報を記憶］を選択する。

検索結果がCSV形式でクリップボードにコピーされます。

検索結果を表計算ソフトなどに貼り付ける。

貼り付けた内容から実行エージェント名の部分をコピーする。

次に示す網掛けの部分から，必要な名称をコピーします。

コピーした内容を実行エージェントプロファイルに貼り付ける。

実行エージェントプロファイルの「@SYS_AGENTLIST_START」から「@SYS_AGENTLIST_END」の間の行に貼り付けます。

注意事項

ユニット詳細定義の実行エージェントを省略してマネージャーホストでジョブを実行させている場合，デフォルト実行エージェント「@SYSTEM」は，JP1/AJS3 - Viewの検索結果には出力されません。この場合は，手動で「@SYSTEM」を実行エージェントプロファイルに追加してください。

4.3.2　ユニット属性プロファイルの設定手順

ユニット属性プロファイルでは，上位ユニット属性継承機能および実行ユーザー固定機能の設定をします。上位ユニット属性継承機能の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　6.4.1(4) ユニットの新規作成，コピー，またはリリース登録時のアクセス権限」を，実行ユーザー固定機能の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　6.4.1(5) ジョブの実行ユーザー」を参照してください。

ユニット属性プロファイルの設定手順について説明します。

モデルファイルを環境設定ファイル格納フォルダにコピーする。

モデルファイルと環境設定ファイル格納フォルダは，次のとおりです。

モデルファイル

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf¥ajsprof_AJSROOT1_unit.conf.model

環境設定ファイル格納フォルダ

物理ホストの場合：

　JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf

論理ホストの場合：

　共有フォルダ¥jp1ajs2¥conf

コピーしたファイルを既定の名称に変更する。

次の名称に変更します。

ajsprof_スケジューラーサービス名_unit.conf

メモ帳などのテキストエディターで編集する。

ユニット属性プロファイルに，必要な項目を設定します。

ユニット属性プロファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　3.2.2 ユニット属性プロファイル」を参照してください。

注意事項

モデルファイルは，次のように設定されています。

・適用するユニット完全名：/example

・上位ユニット属性継承機能：所有者およびJP1資源グループを上位ユニットから継承する

・実行ユーザー固定機能：実行ユーザー固定機能を設定したユニットの所有者で固定する

モデルファイルをこのまま適用した場合，/exampleというユニットが存在すると，その配下のユニットが次のように動作してしまいます。

・/example配下にユニットを定義したときに，その配下のユニットが/exampleに設定されている所有者およびJP1資源グループを継承する。

・/exampleユニット配下のジョブを実行したときに，その配下のジョブが/exampleに設定されている所有者で実行される。

ユニット属性プロファイルの内容は，運用に合わせて変更してから適用してください。

ユニット属性プロファイルの設定を反映する。

次に示す操作によって，ユニット属性プロファイルの設定を有効にします。

JP1/AJS3サービスが起動していない場合

JP1/AJS3サービスを起動します。該当するホストに構築されているすべてのスケジューラーサービスのユニット属性プロファイルの設定が有効になります。

JP1/AJS3サービスが起動している（スケジューラーサービスは停止している）場合

次のどちらかの操作をします。

・スケジューラーサービスを起動します。起動するスケジューラーサービスのユニット属性プロファイルの設定が有効になります。

・次のコマンドを実行します。

ajsprofalter -F スケジューラーサービス名 -t unit -m set

-Fオプションに指定するスケジューラーサービスのユニット属性プロファイルの設定が有効になります。

JP1/AJS3サービスが起動している（スケジューラーサービスは起動している）場合

次のコマンドを実行します。

ajsprofalter -F スケジューラーサービス名 -t unit -m set

-Fオプションに指定するスケジューラーサービスのユニット属性プロファイルの設定が有効になります。

ajsprofalterコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsprofalter」を参照してください。

4.4　JP1/AJS3への接続を制限する設定

この節では，JP1/AJS3への接続を制限する設定手順について説明します。

JP1/AJS3への接続の制限については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.3.8 JP1/AJS3への接続を制限する」を参照してください。

JP1/AJS3への接続を制限する設定は，デフォルトでは無効になっています。ここでは，有効にする手順について説明します。有効から無効に変更する手順については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　8.11.1 接続元制限の有効と無効を切り替える」を参照してください。

4.4.1　JP1/AJS3接続元制限の設定手順

JP1/AJS3への接続を制限するための設定手順を次に示します。

(1)　設定手順

接続許可設定ファイルのモデルファイルを，環境設定ファイル格納フォルダにコピーする。

モデルファイルおよび環境設定ファイル格納フォルダについては，「(3) 接続許可設定ファイル」を参照してください。

コピーしたファイルを規定の名称に変更する。

各ファイルの名称については，「(3) 接続許可設定ファイル」を参照してください。

メモ帳などのテキストエディターで編集する。

接続許可設定ファイルに，接続を許可するIPアドレスを設定します。

接続許可設定ファイルの設定方法については，「4.4.2 接続許可設定ファイルの設定方法」を参照してください。

接続許可設定ファイルのアクセス権限を変更する。

モデルファイルのアクセス権限は，格納フォルダの権限を引き継ぎます。一般ユーザーが参照，または編集できないように，ファイルのアクセス権限を変更してください。

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

JP1/AJS3 Queueless Agentサービス※

注※

キューレスジョブを使用している場合だけ停止する必要があります。ただし，論理ホストの場合，キューレスエージェントサービスは停止しないで，ajsqldetachコマンドなどでキューレスエージェントサービスから論理ホストをデタッチしてください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

手順5で停止したサービスを再起動する。

設定した内容が反映されます。

手順5でキューレスエージェントサービスから論理ホストをデタッチした場合，ajsqlattachコマンドで論理ホストをアタッチしてください。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表4‒1　JP1/AJS3への接続元制限の有効／無効を設定する環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2COMMON]※

"CONNECTIONRESTRICTION"=

接続元制限の有効／無効を設定する

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.9.2(5) CONNECTIONRESTRICTION」を参照してください。

なお，デフォルトでは，接続元制限に関するメッセージは，ログに出力されません。ログに出力するには，次の環境設定パラメーターを設定する必要があります。

表4‒2　JP1/AJS3への接続元制限に関するメッセージをログに出力するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER]※

"CONRESTRICTLOG"=

接続元制限のログをスケジューラーログに出力するかどうか

"CONRESTRICTSYSLOG"=

接続元制限のログをWindowsイベントログに出力するかどうか

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(22) CONRESTRICTLOG」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(23) CONRESTRICTSYSLOG」

(3)　接続許可設定ファイル

接続許可設定ファイルに関するフォルダおよびファイルについて説明します。

(a)　環境設定ファイル格納フォルダ

接続許可設定ファイルは，次に示す環境設定ファイル格納フォルダに格納します。

物理ホストの場合

JP1/AJS3 - Manager

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf

JP1/AJS3 - Agent

JP1/AJS3 - Agentのインストール先フォルダ¥conf

論理ホストの場合

共有フォルダ¥jp1ajs2¥conf

(b)　接続許可設定ファイルのファイル名

接続許可設定ファイルのファイル名は次のとおりです。

マネージャー用接続許可設定ファイル

permitted_host_manager.conf

エージェント用接続許可設定ファイル

permitted_host_agent.conf

(c)　接続許可設定ファイルのモデルファイル

接続許可設定ファイルのモデルファイルを次に示します。

表4‒3　接続許可設定ファイルのモデルファイル

インストールしている製品

マネージャー用接続許可設定ファイルのモデルファイル

エージェント用接続許可設定ファイルのモデルファイル

JP1/AJS3 - Manager

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf¥permitted_host_manager.conf.model

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf¥permitted_host_agent.conf.model

JP1/AJS3 - Agent

−

JP1/AJS3 - Agentのインストール先フォルダ¥conf¥permitted_host_agent.conf.model

（凡例）

−：該当なし

4.4.2　接続許可設定ファイルの設定方法

接続許可設定ファイルでは，JP1/AJS3への接続を許可するホストのIPアドレスを設定します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerへの接続を制限する場合の設定

JP1/AJS3 - Managerへの接続を制限するには，マネージャー用接続許可設定ファイルまたはエージェント用接続許可設定ファイルに，次のIPアドレスを指定します。

接続を許可するホストのIPアドレス

自ホストのIPアドレス

注意事項

JP1/AJS3 - Managerでは，製品内部でTCP/IP通信を行っています。このため，自ホストのIPアドレスとして，ループバックアドレスや論理ホストのIPアドレスなど，接続元IPアドレスとして使用される可能性のあるすべてのIPアドレスを指定する必要があります。

マネージャー用接続許可設定ファイルとエージェント用接続許可設定ファイルには，自ホストのIPアドレスを必ず指定してください。マネージャー用接続許可設定ファイルに自ホストを指定しないと，JP1/AJS3サービスが起動できません。また，エージェント用接続許可設定ファイルに自ホストを指定しないと，引き継ぎ情報設定ジョブおよびオペレーションジョブが実行できません。

設定が必要なファイルは，JP1/AJS3 - Managerへの接続元制限をするかどうかによって異なります。また，それによって環境設定パラメーターCONNECTIONRESTRICTIONに指定する値も異なります。JP1/AJS3 - Managerへの接続元制限の方法ごとに，設定が必要なファイルと環境設定パラメーターCONNECTIONRESTRICTIONに指定する値を次に示します。

マネージャーホストへの接続元制限を有効にして，エージェントホストへの接続元制限を無効にする場合

設定が必要なファイル

マネージャー用接続許可設定ファイル

環境設定パラメーターCONNECTIONRESTRICTIONに指定する値

manager

マネージャーホストへの接続元制限を無効にして，エージェントホストへの接続元制限を有効にする場合

設定が必要なファイル

エージェント用接続許可設定ファイル

環境設定パラメーターCONNECTIONRESTRICTIONに指定する値

agent

マネージャーホストおよびエージェントホストへの接続元制限を有効にする場合

設定が必要なファイル

マネージャー用接続許可設定ファイル

エージェント用接続許可設定ファイル

環境設定パラメーターCONNECTIONRESTRICTIONに指定する値

all

(2)　JP1/AJS3 - Agentへの接続を制限する場合の設定

JP1/AJS3 - Agentへの接続を制限するには，エージェント用接続許可設定ファイルに，接続を許可するマネージャーホストのIPアドレスを指定します。

JP1/AJS3 - Managerと異なり，JP1/AJS3 - Agentの場合は自ホストのIPアドレスを指定する必要はありません。

(3)　接続許可設定ファイルの記述ルール

接続許可設定ファイルには，接続を許可するIPアドレスを次のように指定します。

1行に一つのIPアドレスと改行文字を指定します。

接続元となる可能性のあるホストのIPアドレスは，すべて指定します。

IPアドレスは，IPv4形式またはIPv6形式のどちらでも記載できます。

IPv6アドレスの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.3.3 IPv6アドレスによる通信」を参照してください。

IPv6アドレスの指定方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　1.1.5 IPv6アドレスの指定方法」を参照してください。

(4)　記述例

次の図に示す環境で，接続元制限を有効にするとします。

図4‒1　接続元制限の設定例

マネージャーホストのマネージャー用接続許可設定ファイルは，次のように記述します。なお，「#」以降は，コメントとして扱われます。

127.0.0.1   #自ホストからの通信許可（ループバックアドレス）
192.168.31.2   #自ホストからの通信許可
192.168.31.1

エージェントホストのエージェント用接続許可設定ファイルは，次のように記述します。

192.168.31.2

(5)　接続許可設定ファイルの注意事項

指定できるIPアドレスの最大数は，次のとおりです。

マネージャー用接続許可設定ファイル：512個

エージェント用接続許可設定ファイル：64個

接続許可設定ファイルの1行の最大長は，1,022バイトです。

最大長を超える行がある場合，JP1/AJS3サービス起動時，JP1/AJS3 Queueless Agentサービス起動時※，またはjajs_pmtconコマンドに-uオプションを指定して実行した際に構文エラーとして扱われます。

注※

エージェント用接続許可設定ファイルの場合だけです。

次の行は無視されます。

0バイトの行

空白およびタブ文字だけの行

「#」で始まる行（コメント行として扱われます）

行の途中に「#」がある場合は，「#」以降がコメントとして扱われます。

行の先頭または最後に空白文字またはタブ文字がある場合，空白文字やタブ文字を除いた値を使用します。

正しいIPアドレスの指定が1件もない場合，すべての接続が拒否されます。

指定したIPアドレスの形式が無効な場合，メッセージKAVS8036-Eが出力されて，指定した値は無視されます。

接続許可設定ファイルに構文エラーの行があった場合，統合トレースログにメッセージKAVS8036-Eが出力されて，JP1/AJS3サービスが起動します。

この場合，構文エラーの行は無視され，正しい行の設定内容だけが制限の対象になります。すべての行が構文エラーの場合は，すべてのホストからの接続が拒否されます。

5　JP1/AJS3 - Viewの環境設定

この章では，JP1/AJS3 - Viewの環境設定を変更する手順について説明します。

5.1　JP1/AJS3 - Viewの環境設定を変更する手順

JP1/AJS3 - Viewの環境設定を変更する手順を次に示します。

なお，JP1/AJS3 - Viewの環境設定で設定する内容については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　11. JP1/AJS3 - Viewで使用するウィンドウおよびダイアログボックスのカスタマイズ」を，表示されるダイアログボックスで設定できる内容については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　15. ウィンドウとダイアログボックス」を参照してください。

Windowsの［スタート］メニューから［プログラム］−［JP1_Automatic Job Management System 3 - View］−［ジョブシステム運用］を選択する。

［ログイン］画面が表示されます。

JP1ユーザー名，パスワードおよび接続先JP1/AJS3 - Managerのホスト名を入力し，［OK］ボタンをクリックする。

JP1/AJS3 - Viewの［JP1/AJS3 - View］ウィンドウが表示されます。

［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

必要な情報を定義し，［OK］ボタンをクリックする。

JP1/AJS3 - Viewを使用中でも，JP1/AJS3 - Viewの環境設定を変更できます。

設定が有効になるタイミングについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　15.3.42 ［環境設定］ダイアログボックス」を参照してください。

5.2　JP1/AJS3 Console Viewの環境設定を変更する手順

JP1/AJS3 Console Viewの環境設定を変更する手順を次に示します。

なお，JP1/AJS3 Console Viewの環境設定で設定する内容については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　14. JP1/AJS3 Console画面のカスタマイズ」を，表示されるダイアログボックスで設定できる内容については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　16. JP1/AJS3 Consoleの画面」を参照してください。

Windowsの［スタート］メニューから［プログラム］−［JP1_Automatic Job Management System 3 - View］−［業務監視］を選択する。

［ログイン］画面が表示されます。

JP1ユーザー名，パスワードおよび接続先JP1/AJS3 Console Managerのホスト名を入力し，［OK］ボタンをクリックする。

JP1/AJS3 Console Viewの［メインスコープ］ウィンドウが表示されます。

［オプション］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

必要な情報を定義し，［OK］ボタンをクリックする。

JP1/AJS3 Console Viewを使用中でも，JP1/AJS3 Console Viewの環境設定を変更できます。

設定が有効になるタイミングについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　16.3.10 ［環境設定］ダイアログボックス」を参照してください。

6　運用形態に合わせた各種設定

この章では，JP1/AJS3の運用形態に合わせた設定について説明します。

6.1　スケジューラー制御に関する各種設定

スケジューラー制御に関する設定を変更する手順について説明します。

環境設定パラメーターを設定する場合は，jajs_configコマンドを使用します。

jajs_configコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_config」を参照してください。

6.1.1　スケジューラーサービスの多重起動の設定

スケジューラーサービスは，ジョブグループを管理する制御単位です。スケジューラーサービスを多重起動すると，ジョブグループをスケジューラーサービスごとに管理できるようになります。

スケジューラーサービスを多重起動するためには，まず，追加するスケジューラーサービスの名称などの情報を設定します。

スケジューラーサービスの追加手順，および追加したスケジューラーサービスの削除手順を次に示します。

論理ホストへのスケジューラーサービスの追加，および論理ホストに追加したスケジューラーサービスの削除については，「8.2.7 論理ホストのスケジューラーサービスの多重起動の設定」を参照してください。

(1)　スケジューラーサービスを追加する

スケジューラーサービスの追加手順を次に示します。

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次のサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

注意事項

物理ホストに構築されているすべての組み込みDBを稼働状態にする必要があります。対象のJP1/AJS3 Database _JFn（nは0〜9，A〜Zの文字のどれか）サービスが開始していることを確認してください。開始していない場合は，JP1/AJS3 Database _JFnのサービスを開始してください。

ajsembdbstatusコマンドに-s ust -id _JFn（nは0〜9またはA〜Zのどれか）オプションを指定して実行し，組み込みDBが稼働状態になっていること（UNIT-STATがONLINEになっていること）を確認してください。稼働状態になっていない場合は，ajsembdbstartコマンドに-id _JFnオプションを指定して実行してください。

対象となる組み込みDBのセットアップ識別子（_JFn）については，ajsembdbidlistコマンドを実行して確認してください。

エクスプローラなどで，次に示すフォルダを作成する。

データベースフォルダ

一時ファイル用フォルダ

ジョブ情報フォルダ

退避情報フォルダ

なお，退避情報フォルダ以外は，自ホスト内（物理ホストとすべての論理ホスト）に設定されている，ほかのスケジューラーサービスが使用するフォルダと重複しないようにしてください。また，ほかのスケジューラーサービスが使用するフォルダの配下にも作成しないでください。

スケジューラーサービスを追加するためにjajs_setupコマンドを実行する。

jajs_setup -a -F スケジューラーサービス名
 -p ジョブ状態通知ポートのサービス名
 -d データベースフォルダ名
 -t 一時ファイル用フォルダ名
 -j ジョブ情報フォルダ名
 -b 退避情報フォルダ名
 -n スケジューラーサービスの識別番号
 [[-I セットアップ識別子
   -P 組み込みDBポート番号]
  [-M {s|m|l}]
 |-S]

（例）「AJSROOT2」というスケジューラーサービスを追加する場合

jajs_setup -a -F AJSROOT2
 -p jp1ajs2report2
 -d "C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥database¥schedule¥AJSROOT2"
 -t "C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥tmp¥schedule2"
 -j "C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥jobinf2"
 -b "C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥backup¥schedule2"
 -n 2

jajs_setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_setup」を参照してください。

組み込みDBの高度なセットアップを実行する。

手順3で-Sオプションを指定した場合は，組み込みDBの高度なセットアップを実施します。組み込みDBの高度なセットアップについては，「付録C 組み込みDBの高度なセットアップ」を参照してください。

次のファイルをメモ帳などのテキストエディターで開く。

システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥Services

手順3で指定したジョブ状態通知ポートのサービス名に対するポート番号を設定する。

（例）ポート番号を「20248」として設定する場合

   jp1ajs2report2   20248/tcp

注意事項

設定するポート番号は，既存の番号と重ならないようにしてください。また，Windowsファイアウォールを設定した環境で運用する場合は，設定したポート番号（上記の例では，サービス名：jp1ajs2report2，ポート番号：20248）をWindowsファイアウォールの規則に登録し，ファイアウォールを透過できるようにしてください。

キューレスジョブを利用する場合は，キューレスジョブのセットアップをする。

次のコマンドを実行します。

ajsqlsetup [-F スケジューラーサービス名]

ajsqlsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlsetup」を参照してください。

組み込みDBを停止する。

手順1で起動した組み込みDBのJP1/AJS3 Database _JFnのサービスを停止してください。

JP1/AJS3サービスを再起動する。

設定した内容でスケジューラーサービスが追加され，起動します。

再起動後，JP1/AJS3 - Viewなどで，追加したスケジューラーサービス名が付けられたマネージャージョブグループが表示されていることを確認してください。

コマンド実行についての補足事項

スケジューラーサービスを追加している場合，「-F スケジューラーサービス名」オプションを指定しないでコマンドを実行すると，デフォルトのスケジューラーサービスに対する操作となります。

環境変数AJSCONFにスケジューラーサービス名を指定しておくと，-Fオプションを省略できます。

(2)　追加したスケジューラーサービスを削除する

追加したスケジューラーサービスの削除手順を次に示します。

JP1/AJS3サービスを停止する。

論理ホストのJP1/AJS3 - Managerも含め，すべてのJP1/AJS3サービスを停止してください。

注意事項

物理ホストに構築されているすべての組み込みDBを稼働状態にする必要があります。対象のJP1/AJS3 Database _JFn（nは0〜9，A〜Zの文字のどれか）サービスが開始していることを確認してください。開始していない場合は，JP1/AJS3 Database _JFnのサービスを開始してください。

ajsembdbstatusコマンドに-s ust -id _JFn（nは0〜9またはA〜Zのどれか）オプションを指定して実行し，組み込みDBが稼働状態になっていること（UNIT-STATがONLINEになっていること）を確認してください。稼働状態になっていない場合は，ajsembdbstartコマンドに-id _JFnオプションを指定して実行してください。

対象となる組み込みDBのセットアップ識別子（_JFn）については，ajsembdbidlistコマンドを実行して確認してください。

スケジューラーサービスを削除するためにjajs_setupコマンドを実行する。

jajs_setup -e -F スケジューラーサービス名

（例）スケジューラーサービス「AJSROOT2」を削除する場合

jajs_setup -e -F AJSROOT2

jajs_setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_setup」を参照してください。

スケジューラーサービスを追加したときに作成したフォルダを削除する。

jajs_setupコマンド実行時に作成した，次のフォルダを削除してください。

-dオプションに指定したデータベースフォルダ

-tオプションに指定したテンポラリーフォルダ

-jオプションに指定したジョブ情報フォルダ

-bオプションに指定した退避情報フォルダ

組み込みDBを停止する。

すべての組み込みDBのJP1/AJS3 Database _JFnのサービスを停止してください。

JP1/AJS3サービスを再起動する。

手順1で停止したサービスを再起動し，スケジューラーサービスが削除されていることを確認してください。

(3)　不要となったデータベース環境をアンインストールする

不要となったデータベース環境のアンインストール手順を次に示します。

ajsembdbidlistコマンドを実行して，スケジューラーサービスで使用されていない組み込みDBを特定する。

次のコマンドを実行します。

ajsembdbidlist

ajsembdbidlistコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbidlist」を参照してください。

ajsembdbuninstlコマンドを実行して，スケジューラーサービスで使用されていない組み込みDBをアンインストールする。

次のコマンドを実行します。

ajsembdbuninstl -id セットアップ識別子

バージョン8以前の組み込みDB環境をアンインストールする場合，各バージョンのマニュアルの手順に従ってアンインストールしてください。

なお，UNIXでバージョン8以前の組み込みDB環境をアンインストールする場合，ajsembdbunsetコマンド実行したあと，次のコマンドを実行してください。

/opt/HiRDB_J/bin/pdesetup -u 組み込みDB運用ディレクトリ

次の組み込みDBには，システムに必要な情報が格納されているため，-idオプションを指定してアンインストールしないでください。

セットアップ識別子が「_JF0」の組み込みDB

組み込みDBの高度な設定をする場合のデータ移行，組み込みDBの高度なセットアップ，または組み込みDBの再セットアップのどれかを実施してセットアップ識別子が「_JF0」以外に変更されている場合，そのホストに対して最初に構築された組み込みDB

論理ホストを構築している環境で，jajs_setup_clusterコマンドの-Iオプションに指定したセットアップ識別子で構築された組み込みDB

ajsembdbuninstlコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbuninstl」を参照してください。

jajs_setup_clusterコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_setup_cluster」を参照してください。

(4)　スケジューラーサービス名を変更する

スケジューラーサービスの名称を変更すると，JP1/AJS3の各種機能に影響を与えます。例えば，ユニットが異常終了したり，正しく実行されなかったりするなどの現象が発生する場合があります。このため，スケジューラーサービスの名称変更は，運用開始前のスケジューラーサービスに対して実施することを推奨します。

スケジューラーサービス名を，運用開始前に変更する手順と運用開始後に変更する手順を次に示します。

(a)　運用開始前にスケジューラーサービス名を変更する手順

jajs_setupコマンドを実行して，スケジューラーサービスの名称を変更する。

次のコマンドを実行します。

jajs_setup -r -F 変更前のスケジューラーサービス名 -A 変更後のスケジューラーサービス名

jajs_setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_setup」を参照してください。

(b)　運用開始後にスケジューラーサービス名を変更する手順

変更するスケジューラーサービスを停止し，スケジューラーサービスをコールドスタートする。

コールドスタート後は，名称変更の手順が終了するまでジョブネットを実行登録しないでください。

物理ホストとすべての論理ホストのJP1/AJS3サービスを停止する。

jajs_setupコマンドを実行して，スケジューラーサービスの名称を変更する。

（例）AJSROOT2をAJSROOT5に変更する場合

jajs_setup -r -F AJSROOT2 -A AJSROOT5

jajs_setupコマンド実行時にメッセージKAVS1133-Wが出力されなかった場合は，手順4，手順5を実行しないで，手順6以降の操作を実行してください。

jajs_setupコマンド実行時にメッセージKAVS1133-Wが出力された場合は，メッセージ中に出力される設定名称を確認してください。「ローカル日時」が出力されたときは手順4を，「サスペンド機能」が出力されたときは手順5の操作を実行してから，手順6以降の操作を実行してください。

注意事項

変更前のスケジューラーサービスにスケジューラーサービスローカル日時を設定している場合は，スケジューラーサービスの名称を変更する前に，スケジューラーサービスローカル日時とシステム日時の差分を取得しておいてください。スケジューラーサービスローカル日時は，ajslocaldateコマンドで取得してください。

システム日時の取得方法については，使用しているOSのドキュメントを参照してください。

スケジューラーサービスローカル日時の設定に失敗してメッセージKAVS1133-Wが出力された場合，手順4で，この差分を使用して変更後のスケジューラーサービスにスケジューラーサービスローカル日時を設定します。

スケジューラーサービスローカル日時を再設定する。

ajslocaldateコマンドを実行して，名称変更後のスケジューラーサービスに対してスケジューラーサービスローカル日時を設定します。

（例）スケジューラーサービスAJSROOT5のスケジューラーサービスローカル日時をホストの現在時刻より5分（300秒）進める場合

ajslocaldate -F AJSROOT5 -s 300

ajslocaldateコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajslocaldate」を参照してください。

サスペンド機能を再設定する。

ajssetupコマンドを実行して，名称変更後のスケジューラーサービスに対してサスペンド機能を有効にします。

（例）スケジューラーサービスAJSROOT5のサスペンド機能を有効にする場合

ajssetup -F AJSROOT5 -m

ajssetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajssetup」を参照してください。

変更する前のスケジューラーサービス名が次に示す環境設定パラメーターに設定されている場合，jajs_configコマンドを実行して変更後のスケジューラーサービス名に変更する。

表6‒1　設定値を変更する必要のある環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER]

"DEFAULTSERVICENAME"=

デフォルトスケジューラーサービス名

"REMNETSERVICENAME"=

リモートジョブネットを実行するスケジューラーサービス名

（例）デフォルトスケジューラーサービス名をAJSROOT5に変更する場合

jajs_config -k [JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER] "DEFAULTSERVICENAME"="AJSROOT5"

（例）リモートジョブネットを実行するスケジューラーサービス名をAJSROOT5に変更する場合

jajs_config -k [JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER] "REMNETSERVICENAME"="AJSROOT5"

JP1/AJS3サービスを起動する。

次に示す場合は，スケジューラーサービス起動後，必要に応じてスケジューラーサービス設定を変更または再設定する。

ユニット定義に変更前のスケジューラーサービス名を指定している場合

JP1/AJS3の連携機能で，変更前のスケジューラーサービスを監視対象や情報収集対象としている場合

(c)　スケジューラーサービス名を変更する場合の注意事項

次に示すスケジューラーサービスの環境設定パラメーターは，標準でスケジューラーサービス名を含むディレクトリパスを使用しています。

AJSSYSDIR

AJSLOGDIR

AJSDBDIRECTORY

AJSLOGFILE1

AJSLOGFILE2

スケジューラーサービス名の変更後，環境設定パラメーターを変更しなくても運用に影響はありませんが，必要に応じて，変更後のスケジューラーサービス名を含むディレクトリパスに変更することを検討してください。

環境設定パラメーターAJSDBDIRECTORYを変更する場合，変更後にサスペンド機能の再設定が必要です。

環境設定パラメーターを変更するには，jajs_configコマンドを使用します。jajs_configコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_config」を参照してください。

各環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

6.1.2　スケジューラーサービスの統合トレースログ出力レベルの変更

スケジューラーサービスが，統合トレースログに出力するメッセージのレベルを指定できます。指定手順を次に示します。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］から［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が構成定義に反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒2　スケジューラーサービスの統合トレースログ出力レベルを変更するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]※

"HNTRLOGLEVEL"=

統合トレースログに出力するメッセージレベル

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(58) HNTRLOGLEVEL」を参照してください。

6.1.3　ネストジョブネット定義パラメーター出力時のスケジュールルールの出力方法の変更

スケジュールルールを有効にして上位ジョブネットのスケジュールに依存しないようにするのか，またはスケジュールルールを削除して上位ジョブネットのスケジュールに依存するようにするのかを指定できます。

このオプションは，スケジュールルールを持ったルートジョブネットをネストジョブネットにコピーして作成したジョブネットに対して，ajsprint，ajsbackup，ajsexportコマンドおよびJP1/AJS3 - Viewで「退避」を行った場合に有効です。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］から［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が構成定義に反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒3　ネストジョブネット定義パラメーター出力時のスケジュールルールの出力方法を変更するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]※

"AJSPRINTNETSCHPRF"=

ネストジョブネットの，スケジュールルールの扱い方

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(83) AJSPRINTNETSCHPRF」を参照してください。

6.1.4　スケジューラートレースログファイルの名称変更

スケジューラーサービスのトレースログファイル名のデフォルトは次のとおりです。

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下の場合

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥log¥tracelog

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

「システムで保護されたフォルダ」とは，次のパスを指します。

・「システムドライブ¥Windows」配下

・「システムドライブ¥Program Files」配下

・「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下（64ビット版のWindowsの場合）

Windows Server 2012またはWindows Server 2008で，インストール先フォルダが上記以外の場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥log¥tracelog

Windows Server 2003の場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥log¥tracelog

このファイル名を任意のファイル名に変更できます。ファイル名の変更手順を次に示します。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］から［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が構成定義に反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒4　スケジューラートレースログファイルの名称変更のための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER]

"TRACELOGFILE"=※

スケジューラートレースログファイルの名称

注※

物理ホストおよびすべての論理ホストのスケジューラートレース情報が，ここで指定したファイルに記録されます。トレース情報を確実に記録できるように，必ずローカルディスク上のファイル名として指定してください。

なお，ファイルは，トレース情報が出力されたときに新規作成されます。したがって，既存のファイル名は指定しないでください。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(3) TRACELOGFILE」を参照してください。

6.1.5　サスペンド機能の設定

実行登録中にルートジョブネットの下位定義を編集する場合，対象のルートジョブネットをサスペンドするため，サスペンド機能を有効にしておく必要があります。

JP1/AJS3のサスペンド機能は，初期状態では無効になっているため，ajssetupコマンドで有効にしてください。

サスペンド機能を有効にする手順を次に示します。

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］から［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，サスペンド機能を使用するための環境を設定する。

ajssetup [-F スケジューラーサービス名] -m

ajssetupコマンドの文法および注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajssetup」を参照してください。

JP1/AJS3サービスを再起動する。

実行登録中のルートジョブネットの下位定義変更の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.5.17 ジョブネットの実行登録を解除しないでジョブネットやジョブの定義を変更する」を参照してください。

6.1.6　登録解除や保存世代数管理による世代削除処理方式の変更

ルートジョブネットおよびルートリモートジョブネットの保存世代数の設定には，1〜99（保存世代数の拡張機能を使用した場合は1〜999）を指定できます。この保存世代数に関して，次に示す条件のジョブネットに対して登録解除の操作をすると，登録が解除されるのに長い時間が掛かってしまいます。

保存世代数に30以上を指定しているジョブネット

保存世代数が10以上で，かつ起動条件を使用しているジョブネット（環境設定パラメーターSAVEGENTYPEに「LEGACY」を設定している場合）

そのため，ほかのジョブネットの起動条件監視が，「監視打ち切り終了」状態になったり，ジョブネットが正しく実行されなくなったりする場合があります。

この現象は，スケジューラーサービスの登録解除処理の設定が，「同期型」に設定されているのが原因です。登録解除処理の設定が「同期型」だと，登録解除対象の世代数が大量であればあるほど登録解除に多大な時間を必要とします。その登録解除に掛かる多大な時間が，ほかのジョブネットの実行動作に影響を与えてしまいます。

この現象を回避するには，登録解除処理の設定を「非同期型」にすることで対処してください。非同期型に変更する場合，設定変更前に実行していたジョブネットの登録情報を必要とする場合と必要としない場合とで手順が異なります。

また，JP1/AJS3の新規インストール時および新規セットアップ時には，環境設定パラメーターBACKGROUNDLEAVEに「非同期型（yes）」が設定されるため，変更は不要です。ただし，JP1/AJS3をバージョンアップインストールした場合には，「同期型（no）」が設定されていることがあります。

環境設定パラメーターBACKGROUNDLEAVEに「同期型」が設定されている，またはBACKGROUNDLEAVEが設定されていない場合は，登録解除に掛かる時間を考慮し，登録解除処理の設定を「非同期型」に変更することを推奨します。設定を「同期型」に変更する場合は，設定変更前に実行していたジョブネットの登録情報が削除されるため注意してください。

登録解除処理の設定を変更する場合，設定変更が必要なスケジューラーサービスを停止する必要があります。

スケジューラーサービスの登録解除処理の設定を変更する手順を次に示します。

(1)　登録解除処理の設定を「同期型」から「非同期型」にする手順

環境設定パラメーターBACKGROUNDLEAVEの設定値がすでに「非同期型（yes）」に設定されている場合は，ここに示す操作の必要はありません。

(a)　実行していたジョブネットの登録情報を必要としない場合

実行していたジョブネットの登録情報を必要としない場合の手順を次に示します。

次のコマンドを実行してスケジューラーサービスを停止する。

jajs_spmd_stop -n jajs_schd -F スケジューラーサービス名

（例）スケジューラーサービス名が「AJSROOT1」の場合

jajs_spmd_stop -n jajs_schd -F AJSROOT1

次のコマンドを実行する。

jajs_config -k [{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名] "BACKGROUNDLEAVE"="yes"

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

（例）物理ホスト（JP1_DEFAULT）のスケジューラーサービス名が「AJSROOT1」の場合

jajs_config -k [JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER¥AJSROOT1] "BACKGROUNDLEAVE"="yes"

次のコマンドを実行してスケジューラーサービスをコールドスタートする。

jajs_spmd -n jajs_schd -F スケジューラーサービス名 -cold

（例）スケジューラーサービス名が「AJSROOT1」の場合

jajs_spmd -n jajs_schd -F AJSROOT1 -cold

(b)　実行していたジョブネットの登録情報を必要とする場合

実行登録情報が必要な場合は，次に示す手順に従って移行作業を実施してください。

次のコマンドを実行してスケジューラーサービスを停止する。

jajs_spmd_stop -n jajs_schd -F スケジューラーサービス名

（例）スケジューラーサービス名が「AJSROOT1」の場合

jajs_spmd_stop -n jajs_schd -F AJSROOT1

次のコマンドを実行する。

jajs_config -k [{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名] "BACKGROUNDLEAVE"="yes"

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

（例）物理ホスト（JP1_DEFAULT）のスケジューラーサービス名が「AJSROOT1」の場合

jajs_config -k [JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER¥AJSROOT1] "BACKGROUNDLEAVE"="yes"

実行登録情報を非同期型に変換する。

次に示すコマンドを実行します。

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥tools¥ajsregcnv -F スケジューラーサービス名

（例）スケジューラーサービス名が「AJSROOT1」の場合

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥tools¥ajsregcnv -F AJSROOT1

次のコマンドを実行してスケジューラーサービスを起動する。

jajs_spmd -n jajs_schd -F スケジューラーサービス名

（例）スケジューラーサービス名が「AJSROOT1」の場合

jajs_spmd -n jajs_schd -F AJSROOT1

(2)　登録解除処理の設定を「非同期型」から「同期型」にする手順

登録解除処理の設定を「非同期型」から「同期型」に変更する場合の手順を次に示します。

次のコマンドを実行してスケジューラーサービスを停止する。

jajs_spmd_stop -n jajs_schd -F スケジューラーサービス名

（例）スケジューラーサービス名が「AJSROOT1」の場合

jajs_spmd_stop -n jajs_schd -F AJSROOT1

次のコマンドを実行する。

jajs_config -k [{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名] "BACKGROUNDLEAVE"="no"

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

（例）物理ホスト（JP1_DEFAULT）のスケジューラーサービス名が「AJSROOT1」の場合

jajs_config -k [JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER¥AJSROOT1] "BACKGROUNDLEAVE"="no"

次のコマンドを実行してスケジューラーサービスをコールドスタートする。

jajs_spmd -n jajs_schd -F スケジューラーサービス名 -cold

（例）スケジューラーサービス名が「AJSROOT1」の場合

jajs_spmd -n jajs_schd -F AJSROOT1 -cold

6.1.7　待ち合わせ条件を使用するための設定

異なるジョブネットにあるユニット間の実行順序を，待ち合わせ条件を使用して制御する場合，待ち合わせ条件を有効にしておく必要があります。

待ち合わせ条件は，デフォルトでは無効になっています。待ち合わせ条件を使用するには，環境設定パラメーターPREWAITUSEを設定する必要があります。

また，待ち合わせ条件の機能を拡張する場合は，環境設定パラメーターPREWAITEXTENDを設定します。

待ち合わせ条件を使用する手順を次に示します。

(1)　定義手順

次のコマンドを実行して，スケジューラーサービスを停止する。

jajs_spmd_stop -n jajs_schd -F スケジューラーサービス名

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

次のコマンドを実行して，スケジューラーサービスを起動する。

jajs_spmd -n jajs_schd -F スケジューラーサービス名

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒5　待ち合わせ条件を使用するかどうかを設定する環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]※

"PREWAITUSE"=

待ち合わせ条件を使用するかどうかの設定

"PREWAITEXTEND"=

待ち合わせ条件機能の拡張

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(99) PREWAITUSE」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(100) PREWAITEXTEND」

6.1.8　一時変更の操作管理機能を使用するための設定

ジョブネットに対して行った計画一時変更や保留属性変更などの操作情報を，一覧で表示したり，一時変更情報の一覧から任意の操作を選択して一時変更を再操作したりする場合，一時変更の操作管理機能を有効にする必要があります。

一時変更の操作管理機能は，デフォルトでは無効になっています。一時変更の操作管理機能を使用するには，環境設定パラメーターSAVEPLANINFOを有効に設定してください。

一時変更の操作管理機能を使用する手順を次に示します。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が構成定義に反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒6　一時変更の操作管理機能を使用するかどうかを設定する環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]※

"SAVEPLANINFO"=

一時変更の操作管理機能の使用可否

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(106) SAVEPLANINFO」を参照してください。

6.1.9　JP1/AJS3 - Viewでアクセス権限のないスケジューラーサービスの表示を抑止する設定

JP1/AJS3 - Viewに表示されるスケジューラーサービスのうち，アクセス権限のないスケジューラーサービスの表示を抑止できます（スケジューラーサービス参照制限機能）。

スケジューラーサービスのアクセス権限とは，スケジューラーサービスのルートジョブグループのJP1資源グループに対する，JP1ユーザーのアクセス権限のことです。スケジューラーサービス参照制限機能が有効の場合，ルートジョブグループのJP1資源グループに対してアクセス権限を持たないJP1ユーザーがJP1/AJS3 - Viewを表示しても，そのスケジューラーサービスは表示されません。

スケジューラーサービス参照制限機能は，デフォルトでは無効になっています。スケジューラーサービス参照制限機能を使用するには，環境設定パラメーターHIDEOTHERSERVICEを有効に設定してください。

スケジューラーサービス参照制限機能を使用する手順を次に示します。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が構成定義に反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒7　スケジューラーサービス参照制限機能を使用するかどうかを設定する環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER]※

"HIDEOTHERSERVICE"=

スケジューラーサービス参照制限機能の使用可否

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(24) HIDEOTHERSERVICE」を参照してください。

(3)　注意事項

スケジューラーサービス参照制限機能を有効にする場合は，すべてのルートジョブグループのJP1資源グループを定義してください。ルートジョブグループのJP1資源グループが定義されていないスケジューラーサービスは，すべてのJP1資源グループに対してアクセス権を持ったJP1ユーザーであっても，JP1/AJS3 - Viewに表示されなくなります。

スケジューラーサービス参照制限機能を有効にする場合，スケジューラーサービスの退避情報ディレクトリは，スケジューラーサービス単位で別々のディレクトリを指定してください。退避情報ディレクトリが複数のスケジューラーサービスで共通だと，そのうちのどれかのスケジューラーサービスに対するアクセス権限さえあれば，共通の退避情報ディレクトリに格納されているすべての退避情報を参照できてしまいます。

スケジューラーサービスの退避情報ディレクトリは，jajs_setupコマンドの-bオプションで指定します。

6.1.10　スケジューラーサービスの同時接続数を制限する設定

スケジューラーサービスごとの，JP1/AJS3 - Viewの最大同時セション数を指定します。

スケジューラーサービスの最大同時セション数は，デフォルトでは設定されていません。スケジューラーサービスの最大同時セション数を設定する場合は，スケジューラーサービスの運用方法に応じて設定してください。

なお，スケジューラーサービスの最大同時セション数を設定する場合は，環境設定パラメーターMAXSESSIONについても合わせて設定の変更を検討してください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(111) SERVICEMAXSESSION」を参照してください。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が構成定義に反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒8　スケジューラーサービスの同時接続数を設定する環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]※

"SERVICEMAXSESSION"=

スケジューラーサービスごとの最大同時セション数

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(111) SERVICEMAXSESSION」を参照してください。

6.2　ジョブ実行制御に関する各種設定

ジョブ実行制御に関する設定を変更する手順について説明します。

環境設定パラメーターを設定する場合は，jajs_configコマンドまたはjbssetcnfコマンドを使用します。

jajs_configコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_config」を参照してください。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

6.2.1　ジョブ実行時のワークパスを変数として定義する

PCジョブ，UNIXジョブ，およびQUEUEジョブのジョブの詳細定義では次の項目のワークパスを変数で定義できます。この変数はエージェントホストごとに異なる値を定義できるため，エージェントホストごとに異なるワークパスでジョブが実行できます。

表6‒9　ジョブ定義で変数を指定できる項目一覧

ジョブ定義時の指定項目

使用可否

コマンド文（UNIX限定）

○

実行ファイル名（Windows限定）

○

スクリプトファイル名（UNIX限定）※

○

パラメーター

○

環境変数

×

環境変数ファイル名

×

ワークパス

×

標準入力ファイル名

○

標準出力ファイル名

○

標準エラー出力ファイル名

○

転送元ファイル名

×

転送先ファイル名

×

（凡例）

○：指定できる。

×：指定できない。

注※

スクリプトファイルの中身は対象外です。

ジョブ実行時のワークパスを変数として定義する手順を次に示します。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

JP1/AJS3 Queueless Agentサービス※

注※

キューレスジョブを使用している場合だけ停止する必要があります。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

手順1で停止したサービスを再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒10　ジョブ実行時のワークパス変数環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Variable]※

"変数名"=

変数名に対応したワークパス

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(72) 変数名」を参照してください。

(3)　定義例

例えば，「prog1.exe」という名称のジョブプログラムのインストール先フォルダがホストごとに異なっていて，Agent1ホストでは「c:¥pp1¥bin」に，Agent2ホストでは「d:¥pp1¥bin」に，それぞれインストールされているとします。この場合，次のように設定します。

ジョブの定義

ファイル名=$pp1_inst$¥prog1.exe

Agent1ホストでの設定

jajs_config -k [{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Variable]
"pp1_inst"="c:¥pp1¥bin"

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

Agent2ホストでの設定

jajs_config -k [{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Variable]
"pp1_inst"="d:¥pp1¥bin"

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

この設定によって，Agent1ホストでは「c:¥pp1¥bin¥prog1.exe」が実行され，Agent2ホストでは「d:¥pp1¥bin¥prog1.exe」が実行されます。

(4)　注意事項

「JP1」から始まる文字列はシステムで使用するため，指定しないでください。

6.2.2　転送元ファイルの検索パスを定義する

転送元ファイルの検索パスを定義すると，相対パス指定でもパス解決ができます。

検索パスの定義方法を次に示します。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

JP1/AJS3 Queueless File Transferサービス※

注※

キューレスジョブを使用している場合だけ停止する必要があります。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名1"=定義内容1 ["環境設定パラメーター名2"=定義内容2]

手順1で停止したサービスを再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒11　転送元ファイルの検索パスの環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQCLIENT¥PathEnv]※

"All Users"=

転送元ファイルの検索パス

"JP1ユーザー名"=

転送元ファイルの検索パス

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(73) All Users」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(74) JP1ユーザー名」

(3)　定義例

条件

ジョブを実行するJP1ユーザーの名称：user1

user1専用の検索パス：¥home¥user1¥trans1，¥home¥user1¥trans2

JP1ユーザー共通の検索パス：¥tmp，¥usr¥tmp

転送元ファイル名：¥home¥user1¥trans1¥TransFile1

定義例

ジョブ中の転送元ファイルの定義

転送元ファイル名=TransFile1

サブミット要求元での検索パスの設定

jajs_config -k [{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥SCHEDULER¥スケジューラーサービス名¥QUEUE¥CLIENT¥PathEnv]

"user1"="¥home¥user1¥trans1::¥home¥user1¥trans2"

"All Users"="¥tmp::¥usr¥tmp"

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

この設定によって，サブミット要求元ホストでは，転送元ファイルとして「¥home¥user1¥trans1¥TransFile1」が設定されます。

6.2.3　エージェント自動定義機能で作成される実行エージェントまたはエージェントの属性値をカスタマイズする設定

エージェント自動定義機能で作成される実行エージェントまたはエージェントの属性値を，あらかじめ共通定義情報でカスタマイズできます。

定義キーによって，有効になる対象およびジョブ種別が異なります。

表6‒12　指定が有効になる対象および有効になるジョブ種別

項番

定義キー

有効になる対象

有効になるジョブ種別

1

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥QUEUE¥MANAGER¥Agent]※

すべての実行エージェント

PCジョブ

UNIXジョブ

アクションジョブ

2

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥QUEUE¥MANAGER¥Agent]※

定義キーで指定したスケジューラーサービスの実行エージェント

PCジョブ

UNIXジョブ

アクションジョブ

3

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQMANAGER¥Agent]※

すべてのエージェントおよびデフォルトキュー

サブミットジョブ

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

エージェント自動定義機能で作成される実行エージェントまたはエージェントの属性値を，あらかじめ共通定義情報でカスタマイズするには，jajs_configコマンドを実行します。

エージェント自動定義機能で作成される実行エージェントまたはエージェントの属性値を，あらかじめ共通定義情報でカスタマイズする手順を次に示します。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名1"=定義内容1
["環境設定パラメーター名2"=定義内容2]
["環境設定パラメーター名3"=定義内容3]
["環境設定パラメーター名4"=定義内容4]

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒13　エージェント自動定義時の属性値カスタマイズ環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

対象マネージャー

定義内容

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥QUEUE¥MANAGER¥Agent]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥QUEUE¥MANAGER¥Agent]※

サブミットジョブおよび互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQMANAGER¥Agent]※

"AutoCreateExecJobs"=

C，S

エージェント自動定義時のジョブの実行多重度

"AutoCreateMaxJobs"=

C

エージェント自動定義時のジョブ数の最大値

"AutoCreateWarnJobs"=

C

エージェント自動定義時のジョブ数の警告値

"AutoCreatePriority"=

C

エージェント自動定義時のエージェント優先順位

（凡例）

C：サブミットジョブおよび互換用ISAM構成の場合のジョブ実行制御マネージャー

S：スケジューラーサービス用ジョブ実行制御マネージャー

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(30) AutoCreateExecJobs」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(31) AutoCreateMaxJobs」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(32) AutoCreateWarnJobs」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(33) AutoCreatePriority」

(3)　注意事項

エージェント自動定義機能と実行エージェント制限の両方を使用する場合，ジョブ実行時に自動定義される実行エージェントは，ジョブを実行する前に実行エージェントプロファイルに設定しておく必要があります。実行エージェントプロファイルに設定していないとき，ジョブは「起動失敗」状態になります。また，実行エージェントの追加はされません。

6.2.4　ジョブの標準出力と標準エラー出力を同時に確認する設定

JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスに表示される内容は，ジョブが標準エラー出力に出力した内容です。ジョブが標準出力に出力した内容も同時に［実行結果詳細］ダイアログボックスで確認するためには，次の設定が必要です。

PCジョブ，UNIXジョブの場合

［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックスまたは，［詳細定義−［UNIX Job］］ダイアログボックスの［標準出力ファイル名］と［標準エラー出力ファイル名］に同じファイル名を指定します。

注意事項

［標準出力ファイル名］と［標準エラー出力ファイル名］に同じファイル名を指定する場合は，追加書きオプションの設定を合わせてください。片方が新規作成で，もう片方を追加書きに設定した定義のジョブを実行すると，次のメッセージを統合トレースログに出力して，ジョブの状態が起動失敗となります。

・ジョブの実行先サービスに［標準］を指定している場合

　　KAVU0201-E パラメーターに誤りがあります

・ジョブの実行先サービスに［キューレス］を指定している場合（キューレスジョブの場合）

　　KAVS1846-E ジョブ定義文（ジョブ名）に誤りがあります

キューレスジョブに同一ファイル名を指定した場合，標準出力と標準エラー出力にジョブが出力する内容はいったん一時ファイルに保存されます。このため，ジョブの実行中は，指定したファイルは更新されません。ジョブが終了した時点で更新されます。

6.2.5　ジョブの結果ファイルの再送間隔・再送回数の変更

エージェントホストはジョブが終了したとき，マネージャーホストに対してジョブの結果ファイルを転送し，結果ファイルの転送が成功すると終了通知を行います。エージェントホストでは結果ファイルの転送時に一時的な通信障害などでファイルの転送に失敗したときでも，確実に終了状態を通知するために，このファイルの転送を通常は5分おきにリトライしています。一方でこの結果ファイルのサイズが大きいと，マネージャーホストではファイルの解析を行うのに非常に負荷が掛かります。通常，ファイルの転送を行ったとき，エージェントホスト側では10分間マネージャーホストからの応答がないと，タイムアウトエラーが発生したものとして結果ファイルを再送します。マネージャーホストでは結果ファイルの再送が繰り返されることによって負荷の掛かるファイル解析処理を多重に行うことになり，結果としてCPUの使用率が非常に高くなりほかの要求を受け付けられなくなるといった問題が発生します。

次の設定を行うと，結果ファイルの転送に失敗したときの，再送までの間隔を変更したり，再送する回数を制限したりすることができ，マネージャーホストに掛かる負荷を抑えることができます。

ジョブの結果ファイルの再送間隔・再送回数の設定手順を次に示します。

なお，キューレスジョブ実行機能では，次に示す設定は必要ありません。キューレスジョブ実行機能では結果ファイルを再送していません。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名1"=定義内容1 ["環境設定パラメーター名2"=定義内容2]

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒14　ジョブの結果ファイルの再送間隔・再送回数環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Network]※

"NotfyJobStateInterval"=

ジョブの結果ファイルの再送間隔

"NotfyJobStateCount"=

ジョブの結果ファイルの再送回数

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(65) NotfyJobStateInterval」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(66) NotfyJobStateCount」

6.2.6　ジョブの結果ファイルの二重受信防止の設定

標準ジョブまたはアクションジョブを実行する際，ジョブの終了時にエージェントホストからマネージャーホストに対して結果ファイル（標準出力・標準エラー出力ファイル）を転送します。エージェントホストからファイルを転送する際は，通常，マネージャーホストからの応答を10分間待ちます。ファイルサイズが大きい場合は，マネージャーホストでのファイル解析に時間が掛かり，応答のタイムアウトが発生します。この場合，エージェントホストでは結果ファイルの転送が成功するまで再送を繰り返します。マネージャーホストでは結果ファイルの再送を受け付けると，負荷の掛かる解析処理を多重に行うことになるためCPUの使用率が非常に高くなり，ほかの要求を受け付けられなくなるといった問題が発生します。

環境設定パラメーターReceiveFileOptionを指定すると，エージェントホストからの結果ファイルの再送を受け付けなくなり，マネージャーホストに掛かる負荷を抑えることができます。また，結果ファイルを再送するかどうかはエージェントホスト側でも設定できます。その場合はエージェントホストごとに設定する必要があり，エージェントホストの台数が多数あるような大規模な運用には向きません。エージェントホスト側での設定に関しては，「6.2.5 ジョブの結果ファイルの再送間隔・再送回数の変更」も参照してください。

環境設定パラメーターReceiveFileOptionでは，マネージャーホスト側だけの設定で一括して再送を防止できます。ジョブの結果ファイルの二重受信防止の設定手順を次に示します。

なお，キューレスジョブ実行機能では，次に示す設定は必要ありません。キューレスジョブ実行機能では結果ファイルを再送していません。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒15　ジョブの結果ファイルの二重受信防止環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥QUEUE¥MANAGER¥Job]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥QUEUE¥MANAGER¥Job]※

サブミットジョブおよび互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQMANAGER¥Job]※

"ReceiveFileOption"=

ジョブの結果ファイルの二重受信防止定義

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(16) ReceiveFileOption」を参照してください。

6.2.7　ファイル受信制限をするための設定

JP1/AJS3では，ジョブ※実行時に結果ファイル（標準出力ファイルおよび標準エラー出力ファイル）や転送ファイルを，マネージャーホストとエージェントホスト間，またはクライアントホストとマネージャーホスト間で送受信します。これらのファイルのサイズが数メガバイトを超えるような場合，ファイルのデータ解析処理，またはファイルのデータ転送で負荷が掛かり，CPU使用率の増加や，メモリー使用量の増加など，ジョブの実行が遅延するだけでなく，システム全体の処理に影響を与えるおそれがあります。

注※

ジョブは，QUEUEジョブ，イベントジョブを除きます。また，キューレスジョブは対象外です。

ファイル受信制限をするための設定を行うと，ジョブ実行時にマネージャーホスト側で受信する結果ファイルのサイズ（標準出力ファイルと標準エラー出力ファイルを合わせた合計のサイズ），またはエージェントホストが受信する転送ファイルのサイズ（転送ファイルを複数指定した場合はその合計サイズ）の上限値を設定できます。

また，上限値を超えた場合の動作（ジョブの終了状態）や出力するメッセージを指定できます。

ファイル受信サイズの上限値を超えた場合の動作と上限値を超えたファイルデータの扱いについて次に示します。

表6‒16　ファイル受信サイズの上限値を超えた場合の動作と上限値を超えたファイルデータの扱い

上限値を超えたファイルの種類

動作内容

環境設定パラメーターReceiveFileSizeStatusの指定

0

1

2

3

結果ファイル

ジョブの状態

実際の終了状態を引き継ぐ

異常検出終了

警告検出終了※

実際の終了状態を引き継ぐ

出力するメッセージの種別

情報

異常

警告

情報

ファイルデータの扱い

すべてのファイルデータを受信する

上限値を超えたデータを破棄する

上限値を超えたデータを破棄する

上限値を超えたデータを破棄する

転送ファイル

ジョブの状態

実際の終了状態を引き継ぐ

起動失敗

起動失敗

実際の終了状態を引き継ぐ

出力するメッセージの種別

情報

異常

異常

情報

ファイルデータの扱い

すべてのファイルデータを受信する

すべてのファイルデータを受信しない

すべてのファイルデータを受信しない

すべてのファイルデータを受信しない

注※

エージェントホストでジョブの状態が「異常検出終了」だった場合はその状態を引き継ぎます。

(1)　定義手順

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名1"=定義内容1 ["環境設定パラメーター名2"=定義内容2]

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒17　ファイル受信制限をする設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥QUEUE¥MANAGER¥Job]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥QUEUE¥MANAGER¥Job]※

サブミットジョブおよび互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQMANAGER¥Job]※

"ReceiveFileSizeStatus"=

ファイルサイズが上限値に達したときの動作

"LimitReceiveFileSize"=

ファイルサイズの上限値

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(14) ReceiveFileSizeStatus」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(15) LimitReceiveFileSize」

(3)　ファイル受信サイズが上限値を超えた場合の動作

ファイル受信サイズが上限値を超えたときの動作を次に示します。

結果ファイル

環境設定パラメーターReceiveFileSizeStatusの値を1，2，3のどれかで指定しているときに，受信サイズの上限値に達した場合，標準出力ファイル，標準エラー出力ファイルは上限値のサイズまでマネージャーホスト側に残ります。結果ファイルは完全に作成された状態ではないため，後続ジョブなどで結果ファイルを参照する場合は，不完全なファイルでも問題がないことを確認して使用してください。

結果ファイルのサイズが上限値を超えた場合のジョブの終了コードおよび終了状態を次の表に示します。

表6‒18　結果ファイルサイズが上限値を超えた場合の終了状態と終了コードの関係

実際のジョブの状態

設定項目

環境設定パラメーターReceiveFileSizeStatusの指定

1

2

0または3

正常終了

（常に正常を指定した場合も含む）

状態

異常検出終了

警告検出終了

正常終了

終了コード

ジョブの戻り値※

ジョブの戻り値※

ジョブの戻り値※

警告検出終了

状態

異常検出終了

警告検出終了

警告検出終了

終了コード

ジョブの戻り値※

ジョブの戻り値※

ジョブの戻り値※

異常検出終了

状態

異常検出終了

異常検出終了

異常検出終了

終了コード

ジョブの戻り値※

ジョブの戻り値※

ジョブの戻り値※

強制終了

状態

強制終了

強制終了

強制終了

終了コード

PCジョブ（-1），

UNIXジョブ（255）

PCジョブ（-1），

UNIXジョブ（255）

PCジョブ（-1），

UNIXジョブ（255）

起動失敗

状態

起動失敗

起動失敗

起動失敗

注※

ジョブとして実行したジョブプロセスの終了コードです。

転送ファイル

環境設定パラメーターReceiveFileSizeStatusの値を1，2，3のどれかで指定しているときに，受信サイズの上限値に達した場合，転送ファイルは受信しません。複数指定している場合はすべての転送ファイルのデータを破棄します。

転送ファイルのサイズが上限値を超えた場合のジョブの終了コードおよび終了状態を次の表に示します。

表6‒19　転送ファイルサイズが上限値を超えた場合の終了状態と終了コードの関係

実際のジョブの状態

設定項目

環境設定パラメーターReceiveFileSizeStatusの指定

1

2

0または3

なし※1

状態

起動失敗

起動失敗

実際のジョブの終了状態

終了コード

PCジョブ（-1），

UNIXジョブ（-1）

PCジョブ（-1），

UNIXジョブ（-1）

ジョブの戻り値※2

注※1

転送ファイルの処理はジョブが登録される際に行うため，ジョブがキューイング状態になる前のジョブの状態で「なし」となっています。

注※2

ジョブとして実行したジョブプロセスの終了コードです。

(4)　注意事項

ファイルを送受信するホストがシフトJIS以外の日本語環境の場合に，ファイル受信制限を使用すると，実際のファイルサイズと上限値として指定したサイズが異なる場合があります。

結果ファイルの受信時および転送ファイルの転送時の，ファイルサイズのチェックは，ファイルデータがシフトJISの状態で行われます。サイズチェック後に，結果ファイル受信ホストおよび転送ファイル転送先ホストで，各ホストに対応した文字コードに変換してファイルを作成します。

転送ファイルおよび結果ファイルは，対象ファイルの文字コードをシフトJISに変換してからサイズをチェックします。そのため，ファイル送信元ホストがシフトJIS以外の日本語環境の場合，シフトJISに文字コード変換を行った際に，変換後のファイルサイズが変換前のファイルサイズより小さくなる場合があります。この場合，ファイル送信元ホスト上ではファイルサイズが上限値より大きなファイルでも，ファイル受信制限が動作しません。

また，ファイルが作成されるホストがシフトJIS以外の日本語環境の場合，サイズチェック後にシフトJISからホスト上の文字コードに変換するため，チェック時のサイズより実際のファイルサイズが大きくなる場合があります。この場合，ファイル受信制限を使用し，上限値を超えるファイルを受信しないように設定しても，上限値より大きなサイズのファイルが作成されます。このように，上限値より大きなサイズのファイルが作成されることで，ディスク領域を予想以上に消費するおそれがあるため注意してください。

6.2.8　TCP/IP通信接続エラーのリトライ間隔・回数の変更

ジョブ実行制御ではジョブの登録，ジョブの配信，ジョブの状態通知，ジョブの状態確認またはエージェントホストの状態確認を行う際，プロセス間で情報を受け渡しするためにTCP/IP通信を使用しています。接続先のホストが起動していない場合やネットワーク障害が発生している場合，TCP/IP通信の接続エラーが発生します。

このとき，ジョブ実行制御のTCP/IP通信処理では，最初の接続要求に対して通信相手から応答がなかった場合に最大で90秒待ち，その後，20秒の間隔をおいて2回再接続を試みます（デフォルト値の場合）。このため，リトライがすべて失敗し最終的に接続エラーとなるまでにおよそ4〜5分掛かることがあります。

ジョブの登録，ジョブの配信，ジョブの状態通知，ジョブの状態確認またはエージェントホストの状態確認を行う際に通信障害が発生すると，その検知に遅れが生じることがあります。障害の検知が遅れることによって，結果的にジョブの状態を変更するまでの時間が遅れます。

TCP/IP通信の接続エラーが頻繁に発生する場合は，接続タイムアウト時間，リトライ回数，リトライ間隔を短く設定変更することで，障害状態をより早く検知できます。

エージェントホストへのジョブの配信，ジョブの状態確認，またはエージェントホストの状態確認のマネージャー側での設定変更については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.6 通信制御の環境設定」を参照してください。

ソケットポート不足による通信エラー時の注意事項

単位時間当たりのジョブ実行数が多くなると，TCP/IP通信が増加しソケットポート不足が発生することがあります。ソケットポート不足による通信エラーの場合も一定間隔をおいて再接続を試みますが，再接続までの間にソケットポート不足が解消されなかった場合，ジョブ実行遅延，ジョブ異常終了，スケジューラーサービス異常終了，およびコマンド異常終了が発生することがあります。

ソケットポート不足が発生する場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.1.1(5) OSのチューニング」を参照し，OSのパラメーターの調整を検討してください。

なお，ソケットポート不足による通信エラーが発生した場合のJP1/AJS3の再試行の動作はOSによって異なります。

Windows Server 2003の場合

表6-21およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.6 通信制御の環境設定」の環境設定パラメーター一覧（通信制御）にある環境設定パラメーターは，ソケットポート不足による通信エラーは対象外です。ソケットポート不足による通信エラーの場合，再接続の間隔・回数は変更できません。20秒の間隔をおいて48回（計960秒）の再接続を試み，ソケットポートが利用できる状態かどうかを確認します。

Windows Server 2003以外の場合

表6-21およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.6 通信制御の環境設定」の環境設定パラメーター一覧（通信制御）にある環境設定パラメーターは，ソケットポート不足による通信エラーも対象となります。

環境設定パラメーターの値を変更する定義キーと，使用目的を次の表に示します。

表6‒20　値を変更する定義キー

定義キー

使用目的

スケジューラーサービス（共通）の場合

JP1AJS2¥SCHEDULER¥QUEUE¥MANAGER¥Network

スケジューラーサービス（個別）の場合

JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥QUEUE¥MANAGER¥Network

サブミットジョブおよび互換用ISAM構成の場合

JP1NBQMANAGER¥Network

ジョブの状態通知

JP1NBQAGENT¥Network

ジョブの状態通知

JP1NBQCLIENT¥Network

スケジューラーからのジョブの登録，ジョブ実行に使用するコマンド

スケジューラーサービス（共通）の場合

JP1AJS2¥SCHEDULER¥QUEUE¥NOTIFY¥Network

スケジューラーサービス（個別）の場合

JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥QUEUE¥NOTIFY¥Network

サブミットジョブおよび互換用ISAM構成の場合

JP1NBQNOTIFY¥Network

他システム（JP1/NQSEXECやJP1/OJEなど）のジョブの状態確認，および状態通知

ジョブ実行制御の接続タイムアウト，リトライ間隔・回数の設定手順を次に示します。

なお，キューレスジョブ実行機能では，次に示す設定は必要ありません。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容
["環境設定パラメーター名2"=定義内容2]
["環境設定パラメーター名3"=定義内容3]

定義キー名に指定できる定義キーは一つです。異なる定義キーの環境設定パラメーターを設定する場合は，定義キーごとにjajs_configコマンドを実行する必要があります。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒21　ジョブ実行制御のTCP/IP通信環境設定パラメーター

項番

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

1

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥QUEUE¥MANAGER¥Network]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥QUEUE¥MANAGER¥Network]※

サブミットジョブおよび互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQMANAGER¥Network]※

"ConnectTimeout"=

ジョブ実行制御マネージャーのTCP/IP通信接続タイムアウト値の定義（単位：ミリ秒）

2

"CommunicateRetryCount"=

ジョブ実行制御マネージャーのTCP/IP通信接続エラーのリトライ回数の定義

3

"CommunicateRetryInterval"=

ジョブ実行制御マネージャーのTCP/IP通信接続エラーのリトライ間隔の定義（単位：秒）

4

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Network]※

"ConnectTimeout"=

ジョブ実行制御エージェントのTCP/IP通信接続タイムアウト値の定義（単位：ミリ秒）

5

"CommunicateRetryCount"=

ジョブ実行制御エージェントのTCP/IP通信接続エラーのリトライ回数の定義

6

"CommunicateRetryInterval"=

ジョブ実行制御エージェントのTCP/IP通信接続エラーのリトライ間隔の定義（単位：秒）

7

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQCLIENT¥Network]※

"ConnectTimeout"=

ジョブ実行に使用するコマンドおよびスケジューラーのTCP/IP通信接続タイムアウト値の定義（単位：ミリ秒）

8

"CommunicateRetryCount"=

ジョブ実行に使用するコマンドおよびスケジューラーのTCP/IP通信接続エラーのリトライ回数の定義

9

"CommunicateRetryInterval"=

ジョブ実行に使用するコマンドおよびスケジューラーのTCP/IP通信接続エラーのリトライ間隔の定義（単位：秒）

10

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥QUEUE¥NOTIFY¥Network]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥QUEUE¥NOTIFY¥Network]※

サブミットジョブおよび互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQNOTIFY¥Network]※

"ConnectTimeout"=

ジョブ実行制御状態通知プロセスのTCP/IP通信接続タイムアウト値の定義（単位：ミリ秒）

11

"CommunicateRetryCount"=

ジョブ実行制御状態通知プロセスのTCP/IP通信接続エラーのリトライ回数の定義

12

"CommunicateRetryInterval"=

ジョブ実行制御状態通知プロセスのTCP/IP通信接続エラーのリトライ間隔の定義（単位：秒）

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(24) ConnectTimeout」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(25) CommunicateRetryCount」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(26) CommunicateRetryInterval」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(67) ConnectTimeout」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(68) CommunicateRetryCount」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(69) CommunicateRetryInterval」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(75) ConnectTimeout」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(76) CommunicateRetryCount」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(77) CommunicateRetryInterval」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(82) ConnectTimeout」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(83) CommunicateRetryCount」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(84) CommunicateRetryInterval」

6.2.9　ジョブを配信するエージェントホストの決定方式の設定

ジョブ（キューレスジョブを除くPCジョブ，UNIXジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブ）を配信する際に，優先順位とエージェント使用率が同一の実行エージェントが複数ある場合，均等に負荷分散を行うためには，未使用時間が最も長い実行エージェントを選択してジョブを配信する方式が有効です。

ジョブを配信するエージェントホストの決定方式を設定するための手順を次に示します。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒22　ジョブを配信するエージェントホストの決定方式環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥QUEUE¥MANAGER¥Agent]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥QUEUE¥MANAGER¥Agent]※

"LeastRecentlyUsed"=

ジョブを配信するエージェントホストの決定方式の定義

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(34) LeastRecentlyUsed」を参照してください。

6.2.10　マクロ変数の展開失敗時の動作の設定

ジョブの実行時にマクロ変数の引き継ぎ情報の展開が失敗した場合，そのジョブネットの状態を「起動失敗」にするか，マクロ変数名を文字列として扱いそのままジョブネットを実行させるかを設定できます。

ジョブ実行時にマクロ変数の引き継ぎに失敗した場合の動作を設定するための方法を次に示します。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒23　マクロ変数の展開失敗時の動作を指定するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2COMMON]※

"MACROCHANGEFAIL"=

イベントジョブ，および実行登録時に指定したマクロ変数の展開失敗時の動作

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.9.2(3) MACROCHANGEFAIL」を参照してください。

6.2.11　マクロ変数の引き継ぎ情報がNULL文字列の場合の置き換え方法の設定

マクロ変数の引き継ぎ情報は，イベントジョブで受信したイベント情報やJP1/AJS2 - Scenario Operationとの連携機能を使用している場合の定義情報として使用します。マクロ変数の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　2.2.6 マクロ変数の使用を検討する」を参照してください。また，イベントジョブでのマクロ変数の定義例については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　2.4.4(6) イベントジョブの受信情報の引き継ぎ」を参照してください。

引き継ぎ情報がNULL文字列のときに，マクロ変数名の前後に文字列がなくマクロ変数名だけを指定している場合，次に示す2種類の動作が選択できます。

マクロ変数名をそのまま文字列として扱う（デフォルトの動作）

NULL文字列に置き換える

それぞれの動作を次に示します。

マクロ変数名をそのまま文字列として扱う場合

引き継ぎ情報がNULL文字列でマクロ変数名の前後に文字列がない場合

［?AJS2xxxxx?］→［?AJS2xxxxx?］

引き継ぎ情報がNULL文字列でマクロ変数名の前後に文字列がある場合

［aaa?AJS2xxxxx?bbb］→［aaabbb］

［ccc?AJS2xxxxx?］→［ccc］

［?AJS2xxxxx?ddd］→［ddd］

NULL文字列に置き換える場合

引き継ぎ情報がNULL文字列でマクロ変数名の前後に文字列がない場合

［?AJS2xxxxx?］→［］

引き継ぎ情報がNULL文字列でマクロ変数名の前後に文字列がある場合

［aaa?AJS2xxxxx?bbb］→［aaabbb］

［ccc?AJS2xxxxx?］→［ccc］

［?AJS2xxxxx?ddd］→［ddd］

この設定は，実行先サービスに［標準］を指定したジョブが対象です。実行先サービスに［キューレス］を指定した場合，オプションの設定とは関係なくマクロ変数名をNULL文字列に置き換えます。また，この設定は，JP1/AJS2 07-11以前からマクロ変数を指定できる次の定義項目にだけ有効です。

UNIXジョブ

コマンド文

スクリプトファイル名

パラメーター

環境変数

PCジョブ

実行ファイル名

パラメーター

環境変数

なお，マクロ変数名の前後に必ず文字列を指定する運用の場合，またはマクロ変数名がそのまま文字列に置き換わることを期待する運用の場合，設定の必要はありません。

JP1/AJS3またはJP1/AJS2 07-50以降で，JP1/AJS2 - Scenario Operationと連携するために新たに指定できる項目となった定義項目では，オプションの設定とは関係なくマクロ変数名をNULL文字列に置き換えます。マクロ変数名を文字列として扱う設定（デフォルトの動作）の場合，JP1/AJS2 07-11以前からの定義項目と，JP1/AJS3またはJP1/AJS2 07-50以降で追加された定義項目とでは，置き換えたあとの結果が異なります。

文字列として扱う指定（デフォルトの動作）の場合の例

JP1/AJS2 07-11以前からの定義項目

［?AJS2AAA?］→［?AJS2AAA?］

JP1/AJS3またはJP1/AJS2 07-50以降で追加された定義項目

［?AJS2AAA?］→［］

JP1/AJS2 - Scenario Operationとの連携機能を使用している場合に，JP1/AJS2 07-11以前からの定義項目と，JP1/AJS3またはJP1/AJS2 07-50以降で追加された定義項目の動作を合わせる必要がある場合は，マクロ変数名をNULL文字列に置き換えるように設定してください。

マクロ変数の引き継ぎ情報がNULL文字列の場合の置き換え方法の設定手順を次に示します。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒24　マクロ変数の引き継ぎ情報がNULL文字列の場合の置き換え方法の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQCLIENT¥Process]※

"MacroOptionReplaceMode"=

マクロ変数の引き継ぎ情報がNULL文字列の場合の置き換え方法の設定

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(79) MacroOptionReplaceMode」を参照してください。

6.2.12　エージェントの障害回復待ち時間を短縮する設定方法

JP1/AJS3では，ジョブ（キューレスジョブを除くPCジョブ・UNIXジョブ，JP1/AJS3上で実行するQUEUEジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブ）の実行ホスト（エージェントホスト）が障害状態になった場合や通信障害が発生した場合，即時に異常検知とはしないで，ある程度の待ち時間を設けて通信リトライすることで，エージェントホスト上のシステム障害や通信障害状態が回復するのを待ちます。これによって，一時的な障害による，回復可能な業務停止を防止しています。通常，障害回復待ち時間はデフォルトで10分です。ただし，運用によっては障害が発生した場合は回復を待つことよりも，直ちに異常を検知して早急なリカバリーを優先させる場合があります。その場合は障害回復待ち時間を短縮することで，早急な障害検知ができます。

エージェントホストの障害回復待ち時間を短縮する設定方法について次に説明します。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名1"=定義内容1 ["環境設定パラメーター名2"=定義内容2]

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒25　エージェントの障害回復待ち時間の設定のための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥QUEUE¥MANAGER¥Job]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥QUEUE¥MANAGER¥Job]※

サブミットジョブおよび互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQMANAGER¥Job]※

"QueuingJobRecoveryTime"=

キューイング中のジョブに対するエージェントの障害回復待ち時間（単位：秒）

"ExecutingJobRecoveryTime"=

実行中のジョブに対するエージェントの障害回復待ち時間（単位：秒）

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(17) QueuingJobRecoveryTime」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(18) ExecutingJobRecoveryTime」

6.2.13　ジョブ実行多重度到達を確認するメッセージを出力する設定

エージェントホストで実行中のジョブ（キューレスジョブを除くUNIXジョブ，PCジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブ）数が，ジョブ実行多重度に達しているために後続のジョブの状態がキューイングのままとなり，ジョブが実行されるまでに時間が掛かることがあります。

ジョブ実行多重度に達しているためにジョブが登録できない場合に，次に示すメッセージを統合トレースログに出力するようにあらかじめ設定しておくことで，ジョブの実行に時間が掛かった要因がジョブ実行多重度到達であるかどうかを確認できます。

KAVU4310-I　エージェント(エージェントホスト名)で実行中のジョブ数がジョブ実行多重度（ジョブ実行多重度）に達しています（ホスト名：ホスト名，ジョブ番号：ジョブ番号）

この設定を行って，ジョブの状態がキューイングになっているにもかかわらず，このメッセージが出力されない場合は，次に示すどれかの要因が考えられます。実行エージェントまたは実行エージェントグループの，ジョブ実行多重度の設定，受付配信制限の状態，およびジョブの実行先ホストの状態を確認してください。

ジョブ実行多重度に「0」が設定されている

ajsagtshowコマンドで実行エージェントのジョブ実行多重度（CON-EXE）を確認してください。

ajsagtshowコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsagtshow」を参照してください。

実行エージェントグループの受付配信制限の状態が「保留」または「閉塞」になっている，もしくは，実行エージェントの受付配信制限の状態が「無効」，「保留」，または「閉塞」になっている

ajsagtshowコマンドで実行エージェントグループまたは実行エージェントの受付配信制限の状態を確認してください。

ajsagtshowコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsagtshow」を参照してください。

エージェントホストが停止，または障害状態になっている

エージェントホストでJP1/AJS3サービスが停止していないか，また，何らかの障害が発生していないかエージェントホスト上の統合トレースログを確認してください。また，マネージャーホストと通信できる状態かを確認してください。

QUEUEジョブ，サブミットジョブを使用する場合は，次に示すどれかの要因が考えられます。エージェントまたはキューの状態やジョブの実行先ホストの状態を確認してください。

ジョブ実行多重度に「0」が設定されている

jpqagtshowコマンドでジョブ実行多重度（CUREXECHGNUM）を確認してください。

jpqagtshowコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　jpqagtshow」を参照してください。

キュー（デフォルトキューを含む）の設定でジョブの取出口が閉じている

jpqqueshowコマンドでジョブの取出口（EXITSTATUS）の状態を確認してください。

jpqqueshowコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　jpqqueshow」を参照してください。

エージェントホストが停止，または障害状態になっている

エージェントホストでJP1/AJS3サービスが停止していないか，また，何らかの障害が発生していないかエージェントホスト上の統合トレースログを確認してください。また，マネージャーホストと通信できる状態かを確認してください。

排他実行リソースを指定したジョブでリソースの解放待ちになっている

jpqresshowコマンドでSTATUSがEXECUTINGになっているジョブが存在しないかを確認してください。

jpqresshowコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　jpqresshow」を参照してください。

QUEUEジョブ，サブミットジョブを使用する場合のジョブ実行多重度の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.5.4 ジョブ実行多重度の検討」を参照してください。

ジョブ実行多重度到達を確認するメッセージを出力するための設定手順を次に示します。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

注意事項

クラスタシステムの場合は，クラスタの設定を確認し，論理ホストのJP1/AJS3サービスも停止してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名1"=定義内容1 ["環境設定パラメーター名2"=定義内容2]

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒26　ジョブ実行多重度到達を確認するメッセージを出力する設定のための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥QUEUE¥MANAGER¥Job]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥QUEUE¥MANAGER¥Job]※

サブミットジョブおよび互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQMANAGER¥Job]※

"MaximumExecJobLogOption"=

ジョブ実行多重度到達を確認するメッセージを出力する設定

"MaximumExecJobLogInterval"=

ジョブ実行多重度到達を確認するメッセージを出力する間隔

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(19) MaximumExecJobLogOption」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(20) MaximumExecJobLogInterval」

6.2.14　ジョブ実行制御のマネージャープロセスに対する通信タイムアウト時間の変更

ジョブ実行制御のマネージャープロセスに対して次の要求をする際，要求する側は通信タイムアウト時間（デフォルト10分）を設定してマネージャープロセスと通信します。

ジョブネット（スケジューラー）によるジョブの登録，キャンセル，およびジョブの状態確認

ジョブの実行に使用するコマンド（jpqxxxxコマンド）によるジョブの操作

ジョブ実行制御のマネージャープロセスとの通信処理で時間が掛かり，通信タイムアウトが発生すると，ジョブの実行やコマンド要求が失敗します。

通信タイムアウトが発生する要因には，主に次のものがあります。

実行したジョブの転送ファイルや結果ファイルのファイルサイズが大きい

jpqendjobshowコマンド（終了ジョブ情報を列挙するコマンド）で列挙するジョブ数が多い

jpqendjobshowコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　jpqendjobshow」を参照してください。

jpqjobshowコマンド（未終了ジョブ情報を列挙するコマンド）で列挙するジョブ数が多い

jpqjobshowコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　jpqjobshow」を参照してください。

ジョブネット（スケジューラー）によるジョブの登録，キャンセル，およびジョブの状態確認の際に通信タイムアウトが発生すると，ジョブ※が異常終了します。この場合，統合トレースログには，次のメッセージが出力されます。

注※

イベントジョブおよびジョブの実行先サービスに［キューレス］を指定した場合を除きます。

KAVU0220-E マネージャーからの応答が返ってきません

jpqxxxxコマンドで通信タイムアウトが発生すると，標準エラー出力に次のメッセージが出力されます。

KAVU0953-E マネージャーからの応答が返ってきません

通信タイムアウトによるコマンド要求やジョブの実行失敗は，通信タイムアウト時間を長く設定することで回避できることがあります。ジョブネット（スケジューラー）によるジョブの登録，キャンセル，またはジョブの状態確認の際に通信タイムアウトを回避するには，ジョブを登録するマネージャーホストで通信タイムアウト時間を長く設定してください。また，ジョブの実行に使用するコマンドの場合は，コマンドを実行するクライアントホストで通信タイムアウト時間を長く設定してください。

通信タイムアウト時間を変更する設定方法について説明します。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次のサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒27　ジョブ実行制御のマネージャープロセスに対する通信タイムアウト時間の設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQCLIENT¥Network]※

"CommunicateTimeout"=

ジョブ実行制御のマネージャープロセスに対する通信タイムアウト時間（単位：ミリ秒）

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(78) CommunicateTimeout」を参照してください。

(3)　注意事項

通信タイムアウト時間を長く設定すると，通信処理中にコマンドやジョブに異常が発生した場合の障害検知までの時間も長くなります。そのため，後続ジョブの実行の遅延などが発生しやすくなります。通信タイムアウト時間を変更する場合は，設定値を十分に検証した上で設定してください。

6.2.15　ジョブをロングファイル名で実行するための設定

ジョブ※1の実行ファイルの名称は，通常，NTFS（NT File System）およびFAT（File Allocation Table）ボリューム上のファイル用に生成されたショートファイル名に変換されます。ジョブの実行ファイルをショートファイル名に変換しないでロングファイル名で実行したい場合は，次に示す手順でオプションを有効にしてください。

なお，キューレスジョブの場合は，ショートファイル名に変換しないでロングファイル名のまま実行されます。※2

注※1

ジョブはPCジョブ，JP1/AJS3上で実行するQUEUEジョブが該当します。また，jpqjobsubコマンドで実行するサブミットジョブも含まれます。

注※2

キューレスジョブの場合，条件によってはショートファイル名で実行されることがあります。詳細については，「(4) 注意事項」参照してください。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒28　ジョブをロングファイル名で実行するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Job]※

"IsExecFindExecutable"=

ジョブをロングファイル名で実行するための定義

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(38) IsExecFindExecutable」を参照してください。

(3)　実行ファイル名の指定方法

拡張子が「.exe」，「.bat」，「.cmd」，「.com」または「.pif」である実行ファイルの名称は，A〜Zのドライブ名付きの絶対パスで指定してください。

実行ファイルの名称に空白文字が含まれる場合は，名称全体（ドライブ名から拡張子まで）を「"（ダブルクォーテーションマーク）」で囲んでください。

なお，jpqjobsubコマンドを使用するときは名称全体を「"」および「¥"」で囲んでください。［実行ファイル名］が「C:¥Program Files¥test.exe」の場合のjpqjobsubコマンドの指定例を次に示します。

　jpqjobsub -ah 論理ホスト名 -sc "¥"C:¥Program Files¥test.exe¥""

実行ファイル名に続けて，実行ファイルに対する引数を指定できません。

(4)　注意事項

次の条件が重なるジョブを実行した場合は，環境設定パラメーターIsExecFindExecutableに「1」を設定していても，実行ファイルをショートファイル名に変換して実行します。キューレスジョブの場合でも，この条件によって実行ファイルをショートファイル名に変換して実行します。

［実行ファイル名］に指定したファイル名が相対パス指定で，ファイル名の拡張子が「.exe」，「.bat」，「.cmd」，「.com」または「.pif」である

1のファイルパスをジョブ定義の［ワークパス］で指定している

ジョブをロングファイル名で実行したい場合は，次のどちらかの操作を行ってください。

［実行ファイル名］に絶対パスでファイル名を指定する

システム環境変数にファイルパスを指定し，［ワークパス］にファイルパスを指定しない

6.2.16　ユーザープロファイルを必要とするジョブを実行するための設定

ジョブを実行する際に有効となるプロセス実行環境は，システム環境で設定されているものを使用しています。ただし，ジョブによってはOSユーザーのログオンセションに設定されているユーザープロファイル情報を読み込まないと正しく実行できないものもあります。

次に示すオプションを有効にすると，このようなユーザープロファイル情報を必要とするジョブを正しく実行できます。このオプションを有効にすると，指定先のエージェントホストで実行するすべてのPCジョブ※についてユーザープロファイルを読み込みます。

注※

ジョブの［実行先サービス］に［キューレス］を指定した場合を除きます。

ユーザープロファイルを必要とするジョブを実行するための設定手順を次に示します。ジョブの実行先となるエージェントホストに設定してください。

なお，キューレスジョブ実行環境でユーザープロファイルを必要とするジョブを実行するための設定方法については，「6.4.2 キューレスジョブ環境でユーザープロファイルを必要とするジョブを実行するための設定」を参照してください。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

注意事項

このオプションを無効にする設定を行った場合にはOSを再起動してください。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒29　ユーザープロファイルを必要とするジョブを実行するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Job]※

"LoadUserProfile"=

ユーザープロファイルを読み込むかどうかの定義

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(39) LoadUserProfile」を参照してください。

(3)　注意事項

このオプションを有効にすると，ジョブ実行時に次に示すどちらかのメッセージを統合トレースログに出力してジョブが異常終了することがあります。このオプションを有効にした場合は，これらのエラーの発生を抑えるために，「6.2.17 ジョブ実行時にアクセストークンを再利用するための設定」を有効にしてください。

KAVU3549-E ジョブ実行処理でシステムコール（関数名）でエラーが発生しました（要因番号）

KAVU3577-W ジョブ実行処理でシステムコール（関数名）でエラーが発生しました（要因番号）

ジョブ実行時にアクセストークンを再利用する設定の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.4.1 ジョブ実行時のユーザーアカウント」を参照してください。

なお，このオプションを有効にしても，ユーザー環境変数は読み込まれません。ジョブ実行時に設定される環境変数の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　1.4.2 JP1/AJS3から実行されるジョブ実行時に設定される環境変数」を参照してください。

6.2.17　ジョブ実行時にアクセストークンを再利用するための設定

ジョブ実行時にアクセストークンを再利用するための設定手順を次に示します。この設定はジョブの実行先ホスト上で行ってください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　5.4.1 ジョブ実行時のユーザーアカウント」を参照してください。

なお，キューレスジョブ実行機能では，次に示す設定は必要ありません。キューレスジョブ実行機能ではキューレスジョブ実行時にアクセストークンを再利用しています。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

注意事項

クラスタシステムの場合は，クラスタの設定を確認し，論理ホストのJP1/AJS3サービスも停止してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒30　ジョブ実行時にアクセストークンを再利用する設定のための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Job]※

"IsAccessTokenCache"=

ジョブ実行時にアクセストークンを再利用するための設定

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(40) IsAccessTokenCache」を参照してください。

(3)　注意事項

アクセストークンを再利用する設定にしたとき，次に示す場合にアクセストークンを解放します。

ジョブ実行OSユーザーのパスワードを変更した場合

パスワードを変更したユーザーのアクセストークンを解放し，新しいユーザー情報でアクセストークンを取得します。

注意事項

OSが管理するパスワード情報を変更した場合，JP1/Baseのユーザーマッピングで設定したOSユーザーのパスワード管理情報も変更する必要があります。JP1/Baseのユーザーマッピングで設定したOSユーザーのパスワード管理情報を変更しなかった場合は，パスワードを変更する前のアクセストークンを再利用してジョブを起動します。JP1/Baseのユーザー管理機能の設定をする際の注意事項については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザー管理機能に関する注意事項が記載されている章を参照してください。

JP1/AJS3サービスを停止した場合

保持しているすべてのユーザーのアクセストークンを解放します。

環境設定パラメーターIsAccessTokenCacheが「1」の場合は，すべてのジョブはJP1/AJS3サービス起動時に取得した一つのデスクトップヒープ領域を共有して使用します。このため，同時実行するジョブ数が多いと，確保した一つのデスクトップヒープ領域の中で領域不足が発生するおそれがあります。

環境設定パラメーターIsAccessTokenCacheが「2」の場合は，ユーザーごとにデスクトップヒープ領域を作成して使用します。例えば，10ユーザーでジョブを実行すると，10個のデスクトップヒープ領域を作成することになります。このため，ユーザー数が多い場合は，デスクトップヒープ領域の数も多くなるため，OS全体のデスクトップヒープ領域の中で領域不足が発生するおそれがあります。

アクセストークンを再利用すると，同じユーザーが起動したジョブは最初にアクセストークンを取得した際に確保した一つのデスクトップヒープ領域を共有して使用するため，新たにデスクトップヒープ領域を作成しません。JP1/AJS3サービスのアカウントをユーザーアカウントに変更し，同じユーザーでジョブを実行する場合はアクセストークンを取得しないため，新たにデスクトップヒープ領域を作成しません。JP1/AJS3のサービスのアカウントの変更については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.3 JP1/AJS3のサービスの設定を変更する必要がある場合（Windows限定）」を参照してください。

6.2.18　拡張子が4バイト以上の実行ファイルのジョブを実行するための設定

通常，ジョブに指定した実行ファイルは，拡張子の先頭から3バイトまでの文字列に関連づけられたアプリケーション（.exe）によって実行されます。そのため，ジョブ※に拡張子が4バイト以上の実行ファイルを指定した場合，意図しないアプリケーションでファイルが開かれたり，ジョブが起動失敗となったりするおそれがあります。

拡張子が4バイト以上の実行ファイルを指定したジョブを正しく動作させるためには，次に示す手順でオプションを有効にしてください。

なお，このオプションはジョブの実行先ホスト上で設定してください。

注※

PCジョブ，およびWindows版のJP1/AJS3上で実行されるQUEUEジョブが該当します。jpqjobsubコマンドで実行するサブミットジョブも含まれます。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

ジョブの実行先サービスに［標準］を指定している場合

JP1/AJS3サービス

ジョブの実行先サービスに［キューレス］を指定している場合

JP1/AJS3 Queueless Agentサービス

注意事項

クラスタシステムの場合は，クラスタの設定を確認し，論理ホストのJP1/AJS3サービスも停止してください。

次の方法で「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

定義キー[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Job]にある環境設定パラメーターの場合

次のコマンドを実行する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

定義キー[JP1_DEFAULT¥JP1QLAGENT]にある環境設定パラメーターの場合

メモ帳などのテキストエディターで，環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成して保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「JP1/Baseのインストール先フォルダ¥bin¥jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

手順1で停止したサービスを再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒31　拡張子が4バイト以上の実行ファイルのジョブを実行するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Job]※1

"ENABLE_LONG_EXT"=

ジョブの実行先サービスに［標準］を指定している場合に，拡張子が4バイト以上の実行ファイルを，該当する拡張子に関連づけられたアプリケーションでジョブを実行するかどうかの設定

[JP1_DEFAULT¥JP1QLAGENT]※2

"ENABLE_LONG_EXT"=

ジョブの実行先サービスに［キューレス］を指定している場合に，拡張子が4バイト以上の実行ファイルを，該当する拡張子に関連づけられたアプリケーションでジョブを実行するかどうかの設定

注※1

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

注※2

この設定は，物理ホストと論理ホストの両方に有効です。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(42) ENABLE_LONG_EXT」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7.2(13) ENABLE_LONG_EXT」

(3)　注意事項

このオプションを有効にした場合は，ジョブの詳細定義で，実行ファイル名に続けて実行ファイルに対するパラメーターを指定できません。指定した場合，ジョブが異常終了するおそれがあります。

このオプションを有効にするには，該当する拡張子（4バイト以上の拡張子）に，適切なアプリケーションを関連づけておく必要があります。

該当する拡張子とアプリケーションを関連づける手順は次のとおりです。

Windows Server 2012またはWindows Server 2008の場合

ftypeコマンドを使用し，関連づけるアプリケーションを登録する。

assocコマンドを使用し，手順1で登録したアプリケーションと拡張子を関連づける。

OSを再起動する。

ftypeコマンドとassocコマンドの指定内容については，Windowsのヘルプを参照してください。

Windows Server 2003以前の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［フォルダオプション］で［ファイルの種類］タブを選択する。

設定する拡張子を選択して［詳細設定］ボタンをクリックし，［ファイルの種類の編集］ダイアログボックスの［アクション］に「open」を指定して関連づけるアプリケーションを登録する。

OSを再起動する。

6.2.19　ジョブ実行時のログオンリトライを変更する設定

JP1/AJS3では，ジョブ※を実行する際，JP1/AJS3サービスを起動したアカウントと異なるユーザーアカウントでジョブを実行することがあります。その場合，ジョブプロセスを起動するために，ユーザーが属するセキュリティグループや権限に関する情報などを含んだユーザー情報（以降，アクセストークンと呼びます）を取得する必要があります。アクセストークンの取得には，Win32API関数を使用しています。この関数が一時的にエラーになっていると，ログオンできないためJP1/AJS3ではジョブを起動失敗（異常終了）の状態にします。例えば，認証先のドメインコントローラーがシャットダウンなどで停止した場合，ドメイン認証ができないためにジョブが起動失敗します。

この関数を一定の間隔でリトライすることで，一時的なエラーを回避し，ジョブが異常終了する要因の発生頻度を抑えることができます。

注※

PCジョブ，アクションジョブ，カスタムジョブ，およびWindows版のJP1/AJS3上で実行されるQUEUEジョブが該当します。jpqjobsubコマンドで実行するサブミットジョブも含まれます。

設定手順を次に示します。この設定はジョブの実行先ホスト上で行ってください。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

注意事項

クラスタシステムの場合は，クラスタの設定を確認し，論理ホストのJP1/AJS3サービスも停止してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

手順1で停止したサービスを再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒32　ジョブ実行時にアクセストークンの取得をリトライする設定のための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Network]※

"LogonUserRetryCount"=

ジョブの実行先サービスに［標準］を指定している場合に，アクセストークンの取得をリトライする回数

"LogonUserRetryInterval"=

ジョブの実行先サービスに［標準］を指定している場合に，アクセストークンの取得をリトライする間隔

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(70) LogonUserRetryCount」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(71) LogonUserRetryInterval」

(3)　注意事項

リトライ回数およびリトライ間隔で調整するため，ドメインコントローラーが切り替わるまでに，設定したリトライ回数およびリトライ間隔以上の時間が掛かる場合は，この機能で回避できません。

ジョブを実行したOSユーザーのパスワードが不正だった場合は，OSのセキュリティポリシーの設定によってアカウントロックとなることがあります。

なお，アカウントロック後は，該当するユーザーでのジョブ実行ができなくなります。

次のことが原因でログオンに失敗した場合も指定回数と指定間隔によるリトライが実施されるため，ジョブが実行終了となるまで時間が掛かります。また，ジョブを強制終了した場合も同様に，強制終了となるまで時間が掛かります。

ジョブ実行時に，認証先のすべてのドメインコントローラーが停止している

パスワード不正ユーザーでジョブを実行する

未登録ユーザーでジョブを実行する

アカウントロックしているユーザーでジョブを実行する

アカウントが無効になっているユーザーでジョブを実行する

6.2.20　通信障害時に実行中のジョブをすべて終了状態にする設定方法

JP1/AJS3では，実行中のジョブ（キューレスジョブを除くPCジョブ・UNIXジョブ，JP1/AJS3上で実行するQUEUEジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブ）を5分間隔でポーリング監視します。

ポーリング監視では，ジョブの実行先のエージェントホストで通信障害が発生した場合に，即時に異常検知とはしないで，障害回復待ち時間（デフォルト10分）の間は，通信リトライすることでエージェントホストのシステム障害や通信障害状態が回復するのを待ちます。これによって，一時的な障害による，回復可能な業務停止を防止しています。

ポーリング監視でエージェントホストの状態が回復しない場合，ジョブごとに障害回復待ち時間を待ってからジョブの状態を1件ずつ終了状態※にします。そのため，実行中のジョブが多い場合は，すべてのジョブが終了状態になるまでに時間が掛かる場合があります。ただし，運用によっては障害が発生した場合は回復を待つことよりも，直ちに異常を検知して早急なリカバリーを優先させる場合があります。その場合は，ポーリング監視でエージェントホストの状態が回復しないときに，同じエージェントホストで実行中のジョブをすべて終了状態※にするように設定できます。実行エージェントグループで運用している場合は，同じ実行エージェントグループで実行中のジョブのうち，同じエージェントホストで実行中のジョブをすべて終了状態にします。これによって，早急なリカバリーができます。

注※

ジョブネットに定義されているジョブの場合は，ジョブの状態を「強制終了」に変更し，終了コードに-1を設定します。jpqjobsubコマンドで実行するサブミットジョブの場合は，-rsオプションで指定した状態（デフォルトは「保留」）に変更します。

通信障害時に実行中のジョブをすべて終了状態にする設定方法について，次に説明します。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

注意事項

クラスタシステムの場合は，クラスタの設定を確認し，論理ホストのJP1/AJS3サービスも停止してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

手順1で停止したサービスを再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒33　通信障害時に実行中のジョブをすべて終了状態にする設定のための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥QUEUE¥MANAGER¥Job]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥QUEUE¥MANAGER¥Job]※

サブミットジョブおよび互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQMANAGER¥Job]※

"ExecutingJobChangeStatus"=

通信障害時に実行中のジョブをすべて終了状態にする設定

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(23) ExecutingJobChangeStatus」を参照してください。

6.2.21　システム環境変数とジョブ定義の環境変数が重複した場合にジョブ定義の環境変数を有効にするための設定

ジョブ※1定義に指定した環境変数※2に小文字の英字が含まれ，大文字・小文字を区別しないと同名になる環境変数がシステム環境変数にある場合，小文字の英字が含まれる環境変数が有効にならないことがあります。

注※1

PCジョブ（キューレスジョブを除く），またはjpqjobsubコマンドで実行するサブミットジョブが該当します。

注※2

次のどれかが該当します。

JP1/AJS3 - Viewの［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックスで［環境変数］に指定した環境変数，またはjpqjobsubコマンドの-envオプションに指定した環境変数

JP1/AJS3 - Viewの［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックスで［環境変数ファイル名］に指定した環境変数ファイルの環境変数，またはjpqjobsubコマンドの-evオプションに指定した環境変数ファイルの環境変数

小文字の英字が含まれる場合と含まれない場合の環境変数との関係を，次の表に示します。

表6‒34　小文字の英字を含む場合と含まない場合の環境変数との関係

ジョブ定義に指定した環境変数

システム環境変数

有効になる環境変数

小文字の英字が含まれる例

Aa=www

AB=yyy

AA=xxx

AB=zzz

AA=xxx

AB=yyy

小文字の英字が含まれない例

AA=www

AB=yyy

AA=xxx

AB=zzz

AA=www

AB=yyy

上記表の，小文字の英字が含まれる例では，ジョブ定義に指定した環境変数「Aa」は小文字の英字「a」を含み，大文字・小文字を区別しないと同名になる環境変数「AA」がシステム環境変数にあります。この場合，システム環境変数「AA」が有効になり，ジョブ定義に指定した環境変数「Aa」は有効になりません。

ジョブ定義に指定した小文字の英字が含まれる環境変数を有効にするためには，次に示す手順でオプションを有効にしてください。ただし，大文字・小文字を区別しないと同名になる環境変数がシステム環境変数にない場合には，オプションを設定する必要はありません。

なお，このオプションはジョブの実行先ホスト上で設定してください。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

注意事項

クラスタシステムの場合は，クラスタの設定内容を確認し，論理ホストのJP1/AJS3サービスも停止してください。

メモ帳などのテキストエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「JP1/Baseのインストール先フォルダ¥bin¥jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒35　システム環境変数とジョブ定義の環境変数が重複した場合にジョブ定義の環境変数を有効にするための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Job]※

"MergeEnvMode"=

システム環境変数とジョブ定義の環境変数が重複する場合に，ジョブ定義の環境変数を有効にするかどうかの設定

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(86) MergeEnvMode」を参照してください。

6.2.22　UAC機能有効時にAdministrators権限でジョブを実行するための設定

WindowsのUAC機能を有効にしていると，ビルトインAdministratorを除く，すべてのAdministratorsグループのOSユーザーは，Administrators権限が無効な状態で動作します。JP1/AJS3では，Administrators権限を必要とするジョブ※が実行できなくなる場合があります。

注※

PCジョブ，アクションジョブ，カスタムジョブ，およびWindows版のJP1/AJS3上で実行されるQUEUEジョブが該当します。jpqjobsubコマンドで実行するサブミットジョブも含まれます。

Administrators権限を必要とするジョブには，例えばnet startコマンドでサービスを開始するものなどがあります。UAC機能が有効な場合，Administrators権限を必要とするジョブを実行できるのは，ビルトインAdministratorおよびJP1/AJS3のサービスアカウントと同じOSユーザーです。

なお，「UAC機能有効時にAdministrators権限でジョブを実行するための設定」を有効にすることによって，UAC機能が有効の場合でもAdministratorsグループのOSユーザーでAdministrators権限が必要なジョブを実行できます。

ジョブ実行時のOSユーザーの種類とUAC機能が有効なときのジョブ実行の可否の関係を次の表に示します。

表6‒36　ジョブ実行時のOSユーザーの種類とUAC機能有効時のジョブ実行の可否の関係

ジョブの実行先サービス

ジョブ実行時のOSユーザーの種類

Administrators権限の必要なジョブの実行可否

設定無効（デフォルト）

設定有効

［標準］を指定している場合

AdministratorsグループのOSユーザー

ビルトインAdministrator

○

○

ビルトインAdministrator以外

サービスアカウントと同じOSユーザー

○

○

サービスアカウントと異なるOSユーザー

×

○

Administratorsグループ以外のOSユーザー

×

×

［キューレス］を指定している場合

AdministratorsグループのOSユーザー

ビルトインAdministrator

○

○

ビルトインAdministrator以外

サービスアカウントと同じOSユーザー

×

○

サービスアカウントと異なるOSユーザー

×

○

Administratorsグループ以外のOSユーザー

×

×

（凡例）

○：実行できる。

×：実行できない。

注意事項

設定を有効にする場合，JP1/Baseのユーザーマッピング機能で実行先ホストに登録されているOSユーザーの中で，ジョブを実行するすべてのOSユーザーを確認し，セキュリティポリシーで「バッチ ジョブとしてログオン」の権限を設定する必要があります。権限を設定していないOSユーザーでジョブを実行すると，Administrators権限が必要でないジョブもメッセージKAVU7201-EまたはKAVS1880-Eを出力して起動失敗となります。

また，「バッチ ジョブとしてログオンを拒否する」の権限を設定している場合も同様に，メッセージKAVU7201-EまたはKAVS1880-Eを出力してジョブが起動失敗となります。

Windows Server 2003では，UAC機能有効のパラメーターの設定は有効になりません。

次に示す手順でUAC機能の設定を有効にしてください。

なお，この設定はジョブの実行先ホスト上で有効にしてください。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］−［管理ツール］−［ローカルセキュリティポリシー］で，ジョブを実行するすべてのOSユーザーに「バッチ ジョブとしてログオン」の権限を設定する。

ドメインユーザーの場合は，ドメインのセキュリティポリシーでも設定できます。また，「バッチ ジョブとしてログオンを拒否する」の権限が設定されていないことも確認してください。

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

ジョブの実行先サービスに［標準］を指定している場合

JP1/AJS3サービス

ジョブの実行先サービスに［キューレス］を指定している場合

JP1/AJS3 Queueless Agentサービス

注意事項

クラスタシステムの場合は，クラスタの設定を確認し，論理ホストのJP1/AJS3サービスも停止してください。

メモ帳などのテキストエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「JP1/Baseのインストール先フォルダ¥bin¥jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

手順2で停止したサービスを再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒37　UAC機能有効時にAdministrators権限でジョブを実行するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Job]※1

"UACAdministratorsExec"=

ジョブの実行先サービスに［標準］を指定している場合に，UAC機能の有効時にAdministrators権限でジョブを実行するための設定

[JP1_DEFAULT¥JP1QLAGENT]※2

"UACAdministratorsExec"=

ジョブの実行先サービスに［キューレス］を指定している場合に，UAC機能の有効時にAdministrators権限でジョブを実行するための設定

注※1

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

注※2

この設定は，物理ホストと論理ホストの両方に有効です。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(87) UACAdministratorsExec」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7.2(17) UACAdministratorsExec」

(3)　注意事項

Windows Server 2003では，UACAdministratorsExecパラメーターの設定は有効になりません。

6.2.23　従属ユニットを再実行するための設定

従属ユニットを再実行するための設定手順を次に示します。従属ユニットの再実行については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.5.11(4) 判定ジョブの従属ユニットを再実行する方法」を参照してください。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

注意事項

クラスタシステムの場合は，クラスタの設定を確認し，論理ホストのJP1/AJS3サービスも停止してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒38　従属ユニットを再実行するかどうかの設定のための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]※

"RERUNSUBORDINATE"=

従属ユニットを再実行するかどうかの設定

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(110) RERUNSUBORDINATE」を参照してください。

6.2.24　ジョブの結果ファイル転送失敗時の動作の設定

JP1/AJS3では，ジョブプロセスの終了後に，ジョブの結果ファイル（標準出力ファイル・標準エラー出力ファイル）をエージェントホストからマネージャーホストに転送します。

結果ファイルの転送に失敗した場合，マネージャーホスト上でジョブの結果ファイルの内容が確認できないため，ジョブの状態を「異常検出終了」としています。このため，ジョブプロセスが正常終了していても，結果ファイル転送に失敗するとジョブの状態が「異常検出終了」となります。ただし，ジョブの結果ファイル転送失敗時の動作を変更することで，ジョブプロセスが正常終了したときに結果ファイル転送に失敗しても，ジョブの状態を「正常終了」とすることができます。

設定方法について次に説明します。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

ジョブの実行先サービスに［標準］を指定している場合

JP1/AJS3サービス

ジョブの実行先サービスに［キューレス］を指定している場合

JP1/AJS3 Queueless Agentサービス

注意事項

クラスタシステムの場合はクラスタの設定を確認し，論理ホストのJP1/AJS3サービスも停止してください。

次の方法で「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

定義キー[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Job]にある環境設定パラメーターの場合

次のコマンドを実行する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

定義キー[JP1_DEFAULT¥JP1QLAGENT]にある環境設定パラメーターの場合

メモ帳などのテキストエディターで，環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成して保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「JP1/Baseのインストール先フォルダ¥bin¥jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

手順1で停止したサービスを再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒39　ジョブの結果ファイル転送失敗時の動作を設定するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Job]※1

"IgnoreResultFileError"=

ジョブの実行先サービスに［標準］を指定している場合に，ジョブの結果ファイルの転送処理でエラーが発生したときの動作

[JP1_DEFAULT¥JP1QLAGENT]※2

"IgnoreResultFileError"=

ジョブの実行先サービスに［キューレス］を指定している場合に，ジョブの結果ファイルの転送処理でエラーが発生したときの動作

注※1

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

注※2

この設定は，物理ホストと論理ホストの両方に有効です。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(90) IgnoreResultFileError」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7.2(20) IgnoreResultFileError」

(3)　注意事項

ジョブの詳細定義で標準エラー出力ファイルを定義していなくても，ジョブネットを使用してジョブを実行した場合は，標準エラー出力ファイルの一時ファイルが作成され，マネージャーホストに転送されます。標準エラー出力ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.8.1 標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルの注意事項」を参照してください。

環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」を設定した場合，結果ファイル転送が失敗すると，結果ファイルは再送されないでジョブの終了が優先されるため，ジョブの結果ファイルの再送間隔・回数を指定する環境設定パラメーターNotfyJobStateIntervalおよびNotfyJobStateCountの設定値は有効になりません。また，結果ファイルが再送されないでジョブの終了が優先されるため，JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスで標準エラー出力ファイルの内容を参照できません。

引き継ぎ情報設定ジョブでは，先行ジョブの標準出力ファイルから必要な情報を切り出して後続ジョブへ引き継ぎます。このため，環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」を設定した場合，先行ジョブの結果ファイルの転送処理でエラーが発生すると，メッセージKAJS7622-Eが出力され，引き継ぎ情報設定ジョブが異常終了することがあります。

環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「0」を設定した場合，結果ファイル転送が失敗すると，ジョブの終了コードに「-1」が設定されるとともに，ジョブの状態が「異常検出終了」になります。このため，ジョブのリトライ設定をしていても，ジョブは自動リトライされません。

環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」を設定した場合，結果ファイル転送が失敗すると，ジョブの終了コードにジョブプロセスの終了コードが設定されるとともに，終了判定に従ってジョブの状態が「正常終了」，「警告検出終了」，または「異常検出終了」になります。終了判定に従ってジョブの状態が「異常検出終了」になり，ジョブの自動リトライの条件を満たした場合，ジョブは自動的にリトライされます。

自動リトライの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　2.4.10 ジョブの異常終了時に自動でリトライする」を参照してください。

6.2.25　引き継ぎ情報設定ジョブで先行ジョブの戻り値を使用するための設定

引き継ぎ情報設定ジョブの先行ジョブが戻り値0以外で終了した場合，引き継ぎ情報設定ジョブの戻り値には，先行ジョブの戻り値が設定されます。先行ジョブの戻り値ではなく，引き継ぎ情報設定ジョブ自体の戻り値を設定したい場合，次に示す方法でオプションに「0」を設定してください。

なお，このオプションは引き継ぎ情報設定ジョブが定義されているマネージャーホスト上で設定してください。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

注意事項

クラスタシステムの場合は，クラスタの設定を確認し，論理ホストのJP1/AJS3サービスも停止してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒40　引き継ぎ情報設定ジョブで先行ジョブの戻り値を使用するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQCLIENT¥Process]※

"PassingInfoUsePreRc"=

引き継ぎ情報設定ジョブで先行ジョブの戻り値を使用するための設定

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(81) PassingInfoUsePreRc」を参照してください。

(3)　注意事項

引き継ぎ情報設定ジョブの先行ジョブが戻り値0以外で終了した場合，引き継ぎ情報設定ジョブの戻り値には，先行ジョブの戻り値を設定します。先行ジョブが複数ある場合は，すべての戻り値の論理和が設定されます。引き継ぎ情報設定ジョブから再実行した場合は，前回実行したときの先行ジョブの戻り値が設定されます。そのため，環境設定パラメーターPassingInfoUsePreRcに「1」を設定し，先行ジョブの戻り値が引き継ぎ情報設定ジョブで定義されている［警告しきい値］または［異常しきい値］を超えると，引き継ぎ情報設定ジョブが警告検出終了または異常検出終了します。引き継ぎ情報設定ジョブを警告検出終了または異常検出終了にさせたくない場合は，引き継ぎ情報設定ジョブの［警告しきい値］および［異常しきい値］に先行ジョブの戻り値以上の値を設定するか，環境設定パラメーターPassingInfoUsePreRcに「0」を設定してください。

環境設定パラメーターPassingInfoUsePreRcに「1」を設定し，先行ジョブの終了コードが負の値となる場合は，引き継ぎ情報設定ジョブは異常検出終了します。先行ジョブの終了コードが負の値となる場合，環境設定パラメーターPassingInfoUsePreRcに「0」を設定してください。

環境設定パラメーターPassingInfoUsePreRcに「1」を設定し，引き継ぎ情報設定ジョブの先行ジョブが戻り値0以外で終了した場合，引き継ぎ情報設定ジョブに設定される戻り値から，引き継ぎ情報設定ジョブで発生したエラー要因を判断することはできません。そのため，引き継ぎ情報設定ジョブの実行結果は，JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスを確認してください。

6.2.26　ジョブが出力したデータが結果ファイルに出力されないことを防止するための設定

JP1/AJS3では，ジョブの詳細定義で指定した実行ファイルおよび実行ファイルの延長で起動されたプログラム（ユーザージョブ）が出力した標準出力・標準エラー出力を随時読み込んで，ジョブの結果ファイル（標準出力ファイル・標準エラー出力ファイル）に書き込んでいます。ジョブ※の終了時には，結果ファイルはエージェントホストからマネージャーホストに転送されます。

注※

PCジョブ，アクションジョブ，カスタムジョブ，JP1/AJS3で実行するQUEUEジョブ，サブミットジョブ，および引き継ぎ情報設定ジョブが該当します。イベントジョブおよびキューレスジョブは該当しません。

しかし，Windowsの場合に，ジョブの結果ファイルの書き込み時にJP1/AJS3が使用するメモリーがスワップアウトされるなどして処理の再開に時間が掛かったり，ディスクへのアクセスに時間が掛かったりすると，ジョブが出力したデータが結果ファイルに出力されないおそれがあります。

ジョブが出力したデータが結果ファイルに出力されないと，次のような現象が発生するおそれがあります。

引き継ぎ情報設定ジョブの出力マクロ変数に値が設定されなくなり，引き継ぎ情報設定ジョブが異常終了する。

JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスの内容が参照できなくなる。

jpqjobgetコマンドで標準出力ファイルおよび標準エラー出力ファイルの情報が取得できなくなる。

このような現象を防止するためには，環境設定パラメーターPreventResultFileLackを設定して，ジョブが出力したデータが結果ファイルに出力されないことを防止してください。

引き継ぎ情報設定ジョブを使用する場合は，この設定を有効にしてください。引き継ぎ情報設定ジョブの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　2.4.9 動的に変わる情報を後続ユニットに引き継ぐ（引き継ぎ情報設定ジョブを使ったジョブネットの定義例）」を参照してください。

なお，この設定はジョブの実行先ホスト上で設定してください。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

注意事項

クラスタシステムの場合は，クラスタの設定を確認し，論理ホストのJP1/AJS3サービスも停止してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒41　ジョブが出力したデータが結果ファイルに出力されないことを防止するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Job]※

"PreventResultFileLack"=

ジョブが出力したデータが結果ファイルに出力されないことを防止するための設定

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(91) PreventResultFileLack」を参照してください。

(3)　注意事項

環境設定パラメーターPreventResultFileLackに「1」を設定した場合，次に示す注意事項があります。

ジョブの標準出力・標準エラー出力は，JP1/AJS3ではなく，ユーザージョブが結果ファイルに書き込みます。そのため，結果ファイルの書き込み時にエラーが発生した場合，JP1/AJS3でエラーを検知できません。ユーザージョブでエラー要因を確認してください。

ジョブの詳細定義で指定した実行ファイルが終了するまでに，実行ファイルの延長で起動されたプログラムが終了していないと，エージェントホストのジョブ実行環境のワークディレクトリに「A_JPQ*_ジョブ番号」という名前の一時ファイルが残ることがあります。この一時ファイルは，JP1/AJS3を停止してもワークディレクトリに残る場合は，削除しても問題ありません。

一時ファイルが残ることが運用上問題となる場合は，ジョブの詳細定義で，標準出力ファイル名，および標準エラー出力ファイル名に「NUL」を指定するか，標準入力ファイル名，標準出力ファイル名，および標準エラー出力ファイル名のすべてに「CON」を指定してください。ただしこの場合，JP1/AJS3 - Viewでジョブの実行結果詳細を表示したときに，ジョブの標準エラー出力が出力されなくなります。また，jpqjobgetコマンドを実行しても，標準出力ファイルおよび標準エラー出力ファイルの情報が取得できなくなります。

ジョブの結果ファイルは，ジョブの詳細定義で指定した実行ファイルが終了した時点でマネージャーホストに転送されます。そのため，ジョブの詳細定義で指定した実行ファイルの終了後，実行ファイルの延長で起動されたプログラムが出力した標準出力・標準エラー出力は，結果ファイルには書き込まれますが，マネージャーホストには転送されません。

6.3　イベント・アクション制御に関する各種設定

イベント・アクション制御に関する設定を変更する手順について説明します。

環境設定パラメーターを設定する場合は，jajs_configコマンドまたはjbssetcnfコマンドを使用します。

jajs_configコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_config」を参照してください。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

6.3.1　イベントジョブのログサイズの設定の変更

運用の形態に合わせてイベントジョブのログサイズの設定変更を行います。最小でも24時間分のログが保持できることを目安とし，2，3日分のログを保持できるように設定することを推奨します。

ログサイズの見積もりについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.3 イベントジョブが出力するログのサイズを見積もる」を参照してください。

イベントジョブのログサイズの設定を変更する手順を次に示します。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，環境設定パラメーターを設定に合わせて変更する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容
["環境設定パラメーター名2"=定義内容2]
["環境設定パラメーター名3"=定義内容3] ...

定義キー名に指定できる定義キーは一つです。異なる定義キーの環境設定パラメーターを設定する場合は，定義キーごとにjajs_configコマンドを実行する必要があります。

設定する環境設定パラメーターについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.3 イベントジョブが出力するログのサイズを見積もる」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

メモ帳などのテキストエディターで，環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

設定する環境設定パラメーターについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.3 イベントジョブが出力するログのサイズを見積もる」を参照してください。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「JP1/Baseのインストール先フォルダ¥bin¥jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

6.3.2　イベント順序保証オプションの設定

起動条件で監視している一つのイベントジョブのイベントが連続して発生する場合，通信の状態によって，イベントの成立順序が実際に発生した順序とは異なることがあります。引き継ぎ情報を使用しているなどで，成立するイベントの順序をイベントが実際に発生した順にしたい場合は，イベント順序保証オプションを使用してください。イベント順序保証オプションを有効にする手順を次に示します。

なお，イベント順序保証オプションは，イベントジョブを実行するすべてのエージェントホストで設定してください。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

メモ帳などのテキストエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「JP1/Baseのインストール先フォルダ¥bin¥jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒42　イベント順序保証オプション設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]※

"EventSequential"=

イベント順序保証オプション

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(21) EventSequential」を参照してください。

6.3.3　ファイル監視ジョブの状態引き継ぎオプションの設定

ファイル監視ジョブが監視対象ファイルを監視している間の情報を随時退避しておき，JP1/AJS3サービスが一時的に停止した場合でもファイル監視ジョブの監視状態を引き継ぐことができます。

なお，監視状態を引き継ぐには，ファイル監視ジョブが継続して動作している必要があります。ファイル監視ジョブが継続して動作するか，終了するかによって監視状態が引き継がれるかどうかが異なります。

監視状態が引き継がれる条件については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.6.2 ファイル監視ジョブの注意事項」を参照してください。

ファイル監視ジョブの監視状態を引き継ぐ機能は，デフォルトでは無効になっていますが，JP1/AJS3の新規のインストール時および新規のセットアップ時に有効になります。オプションを変更する手順を次に示します。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

メモ帳などのテキストエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「JP1/Baseのインストール先フォルダ¥bin¥jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒43　ファイル監視ジョブの状態引き継ぎオプション設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]※

"FilewatchinfContinue"=

ファイル監視ジョブの状態引き継ぎオプション

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(18) FilewatchinfContinue」を参照してください。

6.3.4　「"（ダブルクォーテーションマーク）」を含むデータをイベントジョブの引き継ぎ情報に使用するための設定

「"（ダブルクォーテーションマーク）」を含むデータを指定したとおりに引き継ぎ情報として引き継がせることができます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.3.7(4) 「"（ダブルクォーテーションマーク）」を含むデータをイベントジョブの引き継ぎ情報に使用する」を参照してください。

「"（ダブルクォーテーションマーク）」を含むデータを指定したとおりに引き継ぎ情報として引き継がせるオプションを有効にするための設定をするには，jajs_configコマンドを実行します。

設定手順を次に示します。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

メモ帳などのテキストエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「JP1/Baseのインストール先フォルダ¥bin¥jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒44　引き継ぎ情報における「"（ダブルクォーテーションマーク）」有効オプション設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥EV¥MANAGER]※

互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMMANAGER]※

"MacVarDQuotation"=

引き継ぎ情報における「"（ダブルクォーテーションマーク）」有効オプション

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(4) MacVarDQuotation」を参照してください。

6.3.5　イベントジョブを使用したDNS運用時にFQDN形式で運用するための設定

イベントジョブを使用する場合，かつDNS運用時にFQDN形式のホスト名で運用する場合の設定について説明します。ここでは，JP1/AJS3を新規に導入する場合の設定手順を次に示します。イベントジョブを使用する場合の設定であり，標準ジョブ・アクションジョブ・カスタムジョブはすでに対応しています。

運用中の環境で変更する場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　8.9.5 イベントジョブを使用したDNS運用時にFQDN形式のホスト名での運用に変更する」を参照してください。

なお，この設定はマネージャーホスト上で実施します。

設定手順を次に示します。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

メモ帳などのテキストエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「JP1/Baseのインストール先フォルダ¥bin¥jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒45　イベントジョブを使用してDNS運用時にFQDN形式で運用する設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥EV¥MANAGER]※

互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMMANAGER]※

"DNSEstablish"=

イベントジョブを使用してDNS運用時にFQDN形式で運用するための定義

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(5) DNSEstablish」を参照してください。

6.3.6　JP1/AJS3のサービスが停止してもイベントジョブの実行を継続させる設定

イベントジョブについては，イベントジョブ実行継続オプションを使用することによって，JP1/AJS3のサービスが停止しても，そのとき実行中だったものは再起動後もそのまま状態を引き継ぎ，実行を継続できます。

ここでは，イベントジョブ実行継続オプションを有効にする手順について説明します。機能の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　9.2.1 JP1/AJS3のサービスが停止してもイベントジョブの実行を継続させる」を参照してください。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次のサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

メモ帳などのテキストエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「JP1/Baseのインストール先フォルダ¥bin¥jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒46　JP1/AJS3のサービスが停止してもイベントジョブの実行を継続させる設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥EV¥MANAGER]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥EV¥MANAGER]※

互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMMANAGER]※

"EvJobExecContinue"=

イベントジョブ実行継続オプション

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定してください。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(7) EvJobExecContinue」を参照してください。

6.3.7　イベント・アクション制御エージェント起動通知の送信に失敗した場合に再送を行う設定

イベントジョブや起動条件付きジョブネットを実行登録すると，実行ホストのJP1/AJS3は実行元のマネージャーホスト名を記憶し，自身が起動した際にその旨をイベント・アクション制御マネージャーに通知します。この通知をイベント・アクション制御エージェント起動通知と呼びます（以降，この章では起動通知と表記します）。

エージェントから起動通知を受けたマネージャーは，そのエージェントで実行中のイベントジョブ（起動条件付きジョブネットを含む）の実行状態について，マネージャー・エージェント間での整合を取る通信を行います。

エージェントが起動通知の送信に失敗した場合，マネージャー・エージェント間の通信が行われないため，マネージャー・エージェント間でイベントジョブ（起動条件付きジョブネットを含む）の実行状態が一致しなくなることがあります。この場合，JP1/AJS3 - Viewで起動条件付きジョブネットの状態が監視中と表示されても，実際にはエージェントでは監視が行われていない状態になります。そのため，監視対象のイベントが発生してもイベントは検知されないで，マネージャー側でイベントジョブが終了しないことや，起動条件付きジョブネットが起動しないことがあります。

イベントジョブや起動条件付きジョブネットを実行したまま，次のような状況でエージェントホストのJP1/AJS3サービスを再起動する運用を行う場合は，「(1) 定義手順」に従って，あらかじめ環境設定パラメーターを設定してください。

エージェントがJP1/AJS3以外のプログラムによってシステム全体が高負荷な状況で，エージェントホストのJP1/AJS3サービスを再起動する

ネットワークで一時的な通信障害が発生している状況で，エージェントホストのJP1/AJS3サービスを再起動する

なお，エージェントが記憶しているマネージャーホスト名はjpoagoecコマンドで確認できます。使用しない不要なマネージャーホストがある場合は，同コマンドで削除してから，環境設定パラメーターを設定してください。jpoagoecコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　jpoagoec」を参照してください。

注意事項

エージェントが不要なマネージャーホストを記憶している状態で環境設定パラメーターを設定し，エージェントのJP1/AJS3サービスを起動すると，不要なマネージャーに対しても起動通知の送信に失敗した場合に通知を再送するようになるため，ほかのマネージャーから実行されたイベントジョブや起動条件付きジョブネットの開始が遅れたり，イベントの検知が遅れたりすることがあります。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次のサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

メモ帳などのテキストエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「JP1/Baseのインストール先フォルダ¥bin¥jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒47　イベント・アクション制御エージェント起動通知の送信に失敗した場合に再送を行う設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]※

"RetryAgtStartNotification"=

起動通知の送信に失敗した場合に起動通知を再送するための定義

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定してください。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(22) RetryAgtStartNotification」を参照してください。

6.3.8　エージェントホスト名の名前解決オプションの設定方法

hostsファイルまたはDNSに正しく設定されていないなど，マネージャーホスト上でエージェントホスト名の名前解決ができない場合があります。その状態でマネージャーホストやエージェントホストのJP1/AJS3サービスを起動または停止すると，次の現象が発生することがあります。

実行登録したイベントジョブの状態が実行中になるまでに長い時間が掛かる。

イベントジョブまたは起動条件で監視しているイベントの検知が遅れる。

イベントジョブまたは起動条件付きジョブネットに対して強制終了などの操作を実行しても，ジョブの状態が変わるまでに長い時間が掛かる。

マネージャーのJP1/AJS3サービスの停止に長い時間が掛かる。

マネージャーのJP1/AJS3サービスの起動に長い時間が掛かる。

上記の現象を回避したい場合は，エージェントホスト名の名前解決オプションを設定してください。

なお，すべてのエージェントホスト名の名前解決ができる環境では，このオプションを設定する必要はありません。

また，このオプションは互換用ISAM構成の場合でだけ有効です。

オプションを有効にする設定方法について次に説明します。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次のサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

メモ帳などのテキストエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「JP1/Baseのインストール先フォルダ¥bin¥jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒48　エージェントホストの名前解決オプション設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[JP1_DEFAULT¥JP1AOMMANAGER]※

"_AgentStartStopResolveMode"=

エージェントホストの名前解決オプション

注※

このパラメーターの設定は，物理ホストおよびすべての論理ホストに対して有効です。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(2) _AgentStartStopResolveMode」を参照してください。

6.3.9　イベント・アクション制御のプロセス間通信でのデータ到着待ちタイムアウト化オプションの設定方法

ネットワークへの高負荷または回線不良などによって，イベント・アクション制御のプロセス間通信が正常にできない場合，次のような現象が発生することがあります。

ジョブの実行登録や強制終了などの操作を実行しても状態が変わらない。

ジョブネットがスケジュールで指定した時刻になっても開始されない。

イベントジョブまたは起動条件で監視しているイベントが検知されない。

jajs_spmd_stopコマンドまたはajsstopコマンドを実行してもスケジューラーサービスが停止しない。

JP1/AJS3サービスの停止に長い時間が掛かる。

上記の現象を回避したい場合は，イベント・アクション制御のプロセス間通信でのデータ到着待ちタイムアウト化オプションを設定してください。

オプションを有効にする設定方法について次に説明します。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次のサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

メモ帳などのテキストエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「JP1/Baseのインストール先フォルダ¥bin¥jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒49　データの到着待ちタイムアウト化オプション設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[JP1_DEFAULT¥JP1AOMAGENT]※

"RecvTimeout"=

イベントジョブのソケット通信時のデータ到着待ちタイムアウト化オプション

注※

このパラメーターの設定は，物理ホストおよびすべての論理ホストに対して有効です。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(28) RecvTimeout」を参照してください。

6.3.10　閉塞状態のイベントジョブを監視する期間の設定

イベントジョブまたは起動条件付きジョブネットの状態が，スケジューラーサービスでは終了しているにもかかわらず，イベント・アクション制御では実行中となっている状態を閉塞状態といいます。

閉塞状態は，イベントジョブを状態変更した際に一時的なディスク容量不足やディスク障害が発生し，処理用の一時ファイルが消失するなどの要因で発生します。

閉塞状態となっているイベントジョブまたは起動条件付きジョブネットがあると，それらが検知したイベントの情報がイベント・アクション制御内に滞留することがあります。イベントの情報が大量に滞留すると，ディスク領域やメモリーなど，リソースが圧迫され，ほかのイベントジョブや起動条件付きジョブネットの処理が遅延するおそれがあります。

そのため，JP1/AJS3サービスを起動してから一定時間経過した時点で，閉塞状態となっているイベントジョブや起動条件付きジョブネットの有無をチェックします。閉塞状態のイベントジョブや起動条件付きジョブネットがある場合は，強制的に終了され，滞留したイベントの情報が破棄されます。

JP1/AJS3サービスを起動してから，閉塞状態となっているイベントジョブや起動条件付きジョブネットの有無をチェックするまでの時間は，環境設定パラメーターを設定することで変更できます。

設定手順を次に示します。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次のサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

メモ帳などのテキストエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「JP1/Baseのインストール先フォルダ¥bin¥jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒50　閉塞状態のイベントジョブを監視する期間の設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥EV¥MANAGER]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥EV¥MANAGER]※

互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMMANAGER]※

"BlockadeTimeoutInterval"=

閉塞状態のイベントジョブを監視する期間の設定

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定してください。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(8) BlockadeTimeoutInterval」を参照してください。

6.3.11　イベントジョブ実行時に使用する通信の送信バインド方式を設定する

イベントジョブ実行時に使用する通信のバインド方式は，JP1/Baseの通信設定に従い，デフォルトではANYバインド方式が設定されます。クラスタ運用する場合はクラスタシステムをセットアップしたときに，物理ホストと論理ホストの両方で自動的にIPバインド方式が設定されます。このとき，送信のバインド方式と受信のバインド方式は同じIPバインド方式となります。

なお，複数LAN接続機能によってJP1/Baseの通信設定で送信と受信のバインド方式は個々に設定できます。

ただし，イベントジョブ実行時に使用する通信の送信バインド方式の設定については，JP1/Baseの通信設定の送信のバインド方式に関係なく，次に示す手順で受信のバインド方式に従うように設定できます。

なお，JP1/AJS3を新規インストールして使用する場合は，この設定は使用しないでJP1/Baseの通信設定でバインド方式を設定してください。また，06-51以前のバージョンからのバージョンアップで，すでにイベントジョブ実行時に使用する通信の送信バインド方式の設定を行っている場合，設定内容は引き継がれます。再インストールしたときには，再度イベントジョブ実行時に使用する通信の送信バインド方式の設定することで，06-51以前のバージョンと同じ設定にできます。

設定手順を次に示します。なお，この設定は，マネージャーホストおよびイベントジョブを実行するすべてのエージェントホストで行ってください。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次のサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

メモ帳などのテキストエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「JP1/Baseのインストール先フォルダ¥bin¥jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒51　送信バインド方式を設定するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥EV¥MANAGER]※

イベント・アクション制御エージェントの場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]※

互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMMANAGER]※

"ClientBindFlag"=

送信バインド方式の動作設定

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定してください。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(12) ClientBindFlag」を参照してください。

6.3.12　未通知情報の再送間隔を一定間隔にする設定

イベント・アクション制御マネージャーからイベント・アクション制御エージェントへのプロセス間通信が，ネットワークへの高負荷または回線不良などによって失敗した場合，失敗した通信を未通知情報として管理しています。

未通知情報は，デフォルトでは次の間隔で再送します。

エージェントホストに接続できない（タイムアウトする）場合

再送間隔を300秒，600秒，900秒，1,800秒，3,600秒（以降3,600秒）と段階的に延ばし，27回（24時間）

上記以外のネットワークエラーの場合

再送間隔は30秒で，2,880回（24時間）

エージェントホストに接続できない（タイムアウトする）場合でも，未通知情報再送間隔一定化オプション（環境設定パラメーターNotificationConstantRetry）を有効に設定することで，再送間隔を段階的に延ばすのではなく，エージェントホストに接続できない（タイムアウトする）以外のネットワークエラーの場合と同じ間隔および回数で再送するようにできます。ただし，長期にわたってエージェントに接続できない（タイムアウトする）ときでも一定間隔で未通知情報を送信するため，タイムアウトが多発し，処理が遅延するおそれがあります。

未通知情報再送間隔一定化オプションを有効にしても，タイムアウト多発による遅延を抑えたいときは，タイムアウト時間の環境設定パラメーターも遅延が許容できる範囲の値に設定してください。

タイムアウト時間の環境設定パラメーターについては，「6.3.14 イベント・アクション制御マネージャー，イベント・アクション制御エージェント間の通信接続タイムアウト時間の設定」を参照してください。

また，「6.3.15 イベント・アクション制御の通信に関する環境設定パラメーター」も参照して，設定を調整してください。

設定手順を次に説明します。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次のサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

メモ帳などのテキストエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「JP1/Baseのインストール先フォルダ¥bin¥jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒52　未通知情報再送間隔一定化オプション設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥EV¥MANAGER]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥EV¥MANAGER]※

互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMMANAGER]※

"NotificationConstantRetry"=

未通知情報再送間隔一定化オプション

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定してください。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(9) NotificationConstantRetry」を参照してください。

6.3.13　未通知情報の再送間隔・再送回数の変更

イベント・アクション制御マネージャーとイベント・アクション制御エージェントのプロセス間通信が，ネットワークへの高負荷または回線不良などによって失敗した場合，失敗した通信を未通知情報として管理しています。

未通知情報は，デフォルトでは次の間隔・回数で再送します。

マネージャーホストからエージェントホストへの再送間隔・再送回数

発生するエラーの種類によって，再送間隔と再送回数が異なります。

エラー1：エージェントホストに接続できない（タイムアウトする）場合

再送間隔を300秒，600秒，900秒，1,800秒，3,600秒（以降3,600秒）と段階的に延ばし，27回（24時間）

エラー2：上記以外のネットワークエラーの場合

再送間隔は30秒で，2,880回（24時間）

エージェントホストからマネージャーホストへの再送間隔・再送回数（イベントジョブ（起動条件として定義しているものも含む）の監視条件が成立したときの再送）

発生するエラーの種類に関係なく，再送間隔は10秒で，8,640回（24時間）

このうち，エラー2によるマネージャーホストからエージェントホストへの未通知情報の再送間隔と再送回数，およびエージェントホストからマネージャーホストへの未通知情報の再送間隔と再送回数の設定は変更できます。ただし，設定を変更すると，マネージャーホストからエージェントホストへの再送で，次のような動作の差異が出ます。

変更前

発生したエラーの種類に関係なく，24時間が経過すると再送を終了する。

変更後

次のどちらかの事象が発生すると，再送を終了する。

エラー1が24時間連続して発生し続ける。

エラー1またはエラー2が発生して，設定した再送回数分の再送を行う。

そのため，エラー1とエラー2が混在する状況でこの設定を変更すると，再送を終了するまでに長い時間が掛かるおそれがあります。この問題は，エラー1が発生した場合でも，エラー2が発生した場合と同じ再送間隔と再送回数で再送するように設定することで回避できます。

詳細については，「6.3.12 未通知情報の再送間隔を一定間隔にする設定」を参照してください。

設定手順を次に説明します。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次のサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

メモ帳などのテキストエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「JP1/Baseのインストール先フォルダ¥bin¥jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒53　未通知情報の再送間隔・再送回数の設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

マネージャーホストからエージェントホストへの通信

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥EV¥MANAGER]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥EV¥MANAGER]※

互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMMANAGER]※

エージェントホストからマネージャーホストへの通信

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]※

"NotificationRetryInterval"=

未通知情報の再送間隔

"NotificationRetryCount"=

未通知情報の再送回数

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定してください。

マネージャーホストからエージェントホストへの通信に関する，環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(10) NotificationRetryInterval」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(11) NotificationRetryCount」

エージェントホストからマネージャーホストへの通信に関する，環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(24) NotificationRetryInterval」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(25) NotificationRetryCount」

6.3.14　イベント・アクション制御マネージャー，イベント・アクション制御エージェント間の通信接続タイムアウト時間の設定

イベントジョブおよび起動条件付きジョブネットを実行すると，イベント・アクション制御マネージャー，イベント・アクション制御エージェント間で通信を行います。その際，通信相手への接続待ち時間はOSに依存しているため，次のような場合に，20〜30秒程度の接続待ちが発生します。

接続先のホストが停止している

接続先として，ネットワークに存在しないIPアドレスを指定している

接続先との間にファイアウォールがある場合に，通過設定されていない

このような状況が頻発すると，1回の接続待ち時間が長いため，プロセスが断続的にフリーズ状態となります。そのため，ほかの通信できるエージェントに対して実行したイベントジョブや起動条件付きジョブネットの処理が長時間遅延したり，イベントの検知が極端に遅延したりします。そのような場合は，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターで，通信接続タイムアウト時間を調整してください。

設定手順を次に説明します。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次のサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3のサービスを起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒54　イベント・アクション制御マネージャー，イベント・アクション制御エージェント間の通信接続タイムアウト時間の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

イベント・アクション制御マネージャー

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥HOST¥NETWORK¥EVMANAGER]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥NETWORK¥EVMANAGER]※

イベント・アクション制御エージェント

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]※

"ClientConnectTimeout"=

イベント・アクション制御マネージャー，イベント・アクション制御エージェント間の通信接続タイムアウト時間

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定してください。

イベント・アクション制御マネージャーに関する，環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.6.2(1) ClientConnectTimeout」

イベント・アクション制御エージェントに関する，環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(23) ClientConnectTimeout」

6.3.15　イベント・アクション制御の通信に関する環境設定パラメーター

イベントジョブおよび起動条件付きジョブネットを実行すると，イベント・アクション制御マネージャーとイベント・アクション制御エージェント間で通信します。通信の際，イベント・アクション制御マネージャーとイベント・アクション制御エージェント間で接続を確立してから，イベントジョブや起動条件付きジョブネットの実行要求や強制終了要求，イベントの成立通知などを送信します。

イベントジョブや起動条件付きジョブネットを実行するときの通信の様子を，次の図に示します。

図6‒1　イベントジョブや起動条件付きジョブネットを実行するときの通信の様子

この通信でエラーが発生した場合，送信に失敗した情報はリトライ（再試行）に備え，いったんファイルに保存されます。この情報を未通知情報といいます。

通信エラーが発生すると，環境設定パラメーターに従って，リトライされます。

イベント・アクション制御の通信リトライに関する環境設定パラメーターを次に示します。

表6‒55　イベント・アクション制御の通信リトライに関する環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

マネージャーホストの場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥NETWORK¥EVMANAGER]※

エージェントホストの場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]※

"ClientConnectTimeout"=

接続タイムアウト時間

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥EV¥MANAGER]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥EV¥MANAGER]※

互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMMANAGER]※

"NotificationConstantRetry"=

未通知情報再送間隔一定化オプション

マネージャーホストの場合

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥EV¥MANAGER]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥EV¥MANAGER]※

互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMMANAGER]※

エージェントホストの場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]※

"NotificationRetryInterval"=

未通知情報の再送間隔

"NotificationRetryCount"=

未通知情報の再送回数

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定してください。

各環境設定パラメーターの関連と設定例について説明します。

(1)　ClientConnectTimeoutについて

イベント・アクション制御マネージャーおよびイベント・アクション制御エージェントは，接続要求を送信すると，通信相手から応答があるまで待ちます。一定時間経過しても応答がない場合は，ほかの処理をするために，いったんタイムアウトします。接続要求に対する応答を待つ時間のことを，接続タイムアウト時間といいます。

接続タイムアウト時間は，環境設定パラメーターClientConnectTimeoutで設定します。

環境設定パラメーターClientConnectTimeoutで設定する接続タイムアウト時間を，次の図に示します。

図6‒2　環境設定パラメーターClientConnectTimeoutで設定する接続タイムアウト時間

環境設定パラメーターClientConnectTimeoutに設定する時間を長くすると，接続タイムアウト時間が長くなります。その場合，通信負荷などが原因で通信相手から応答が届くまでに時間が掛かる場合でも，接続タイムアウトが発生しにくくなります。

しかし，ネットワーク機器の故障などで長時間，通信相手から接続要求への応答がない場合，タイムアウトするまでの時間も長くなります。その場合，イベントジョブや起動条件付きジョブネットの実行要求や強制終了要求，イベントの成立通知が処理されない時間も長くなります。タイムアウト待ちになっている間は，通信ができる別のエージェントにイベントジョブや起動条件付きジョブネットを実行登録したり，強制終了したりしても，すぐに処理できないため，ジョブの状態が変わるまでに時間が掛かります。そのため，接続タイムアウトが発生した場合，デフォルトでは一定間隔でリトライを繰り返すのではなく，間隔を徐々に長くしてリトライの頻度を下げながらリトライします。詳細については，「(2) NotificationConstantRetryについて」を参照してください。

(2)　NotificationConstantRetryについて

環境設定パラメーターClientConnectTimeoutの設定によっては，ネットワーク機器の故障などが原因で接続要求に対する応答があるまでに時間が掛かる場合，イベントジョブや起動条件付きジョブネットの実行登録や強制終了が完了するまで，長時間の遅延が発生します。処理の遅延の頻度を下げるため，接続タイムアウトが発生した場合の通信リトライ間隔は，デフォルトでは一定間隔でリトライを繰り返すのではなく，300秒，600秒，900秒，1,800秒，3,600秒（以降3,600秒）と徐々に長くしながら27回（24時間）リトライするように設定されています。

接続タイムアウトが発生した場合のイベント・アクション制御マネージャーとイベント・アクション制御エージェント間での通信の様子を，次の図に示します。

図6‒3　接続タイムアウトが発生した場合のイベント・アクション制御マネージャーとイベント・アクション制御エージェント間での通信の様子

しかし，接続タイムアウトになる原因が通信負荷などによる一時的な原因の場合，このリトライの動作ではリトライが遅くなり，該当するエージェントで実行するイベントジョブや起動条件付きジョブネットの実行が遅れることになります。このような場合，リトライの間隔を段階的に長くする方法ではなく，一定の間隔でリトライをするように設定できます。

環境設定パラメーターNotificationConstantRetryを「Y」に設定すると，接続タイムアウト以外のエラーが発生した場合と同じ動作になり，一定間隔でリトライします。このリトライの間隔については，「(3) NotificationRetryIntervalとNotificationRetryCountについて」を参照してください。

(3)　NotificationRetryIntervalとNotificationRetryCountについて

接続タイムアウト以外にも，次のような原因などで，通信がエラーになることがあります。

実行先エージェントホスト名の名前解決ができていない

イベント・アクション制御エージェントがビジ—状態で実行要求や強制終了の要求を受け付けられない

接続タイムアウト以外のエラーになった場合の，イベント・アクション制御マネージャーとイベント・アクション制御エージェント間での通信リトライ間隔とリトライ回数は，それぞれ環境設定パラメーターNotificationRetryInterval（デフォルト30秒）と環境設定パラメーターNotificationRetryCount（デフォルト2,880回）で設定できます。

接続タイムアウト以外のエラーが発生した場合の例を次の図に示します。

図6‒4　接続タイムアウト以外のエラーが発生した場合

この環境設定パラメーターの設定を変更しても，リトライする期間を変えたくない場合は，リトライ間隔とリトライ回数の両方を調整してください。例えば，リトライ間隔をデフォルト値の半分の15秒と設定した場合，リトライ回数をデフォルト値の2倍の5,760回と設定すると，リトライする期間がデフォルトの期間と同じになります。

(4)　環境設定パラメーター設定の目安

通信の際に重視したい点に合わせた，各環境設定パラメーターの設定値の目安を，次の表に示します。

表6‒56　通信の際に重視したい点と環境設定パラメーターの設定値の目安

調整が必要な環境設定パラメーター

注意事項

ClientConnectTimeoutの値

（単位：ミリ秒）

NotificationConstantRetryの値

NotificationRetryIntervalの値

（単位：秒）

NotificationRetryCountの値

デフォルト値

Windowsの場合：30,000

UNIXの場合：1,000※1

N

30

2,880/27※2

−

重視する点

一部のエージェントに対する通信でタイムアウトが発生する場合に，ほかのエージェント向けの処理遅延を抑止したいときの目安

3,000〜10,000

N

−

−

リトライ間隔が300秒，600秒，900秒，1,800秒，3,600秒と段階的に伸びるため，エージェントへの通信がタイムアウトしない状況になっても，次の再送までに時間が掛かります。

エージェントに対する通信でタイムアウトが発生しにくくなるようにしたいときの目安

10,000〜60,000

N

−

−

一部のエージェントに対する通信でタイムアウトが発生する場合に，ほかのエージェント向けの処理が待たされて遅延し，イベントを検知できなくなることがあります。

通信環境が安定している環境で，一時的な通信障害が発生した場合に，通信環境の回復に即応して処理遅延を抑えたいときの目安

3,000〜10,000

Y

3〜10

2,880※2

一部のエージェントに対する通信でタイムアウトが頻発・継続すると，ほかのエージェント向けの処理が待たされて遅延し，イベントを検知できなくなることがあります。

通信環境が不安定なため，通信が遅延してでも通信したいときの目安

10,000〜60,000

Y

3〜10

8,640〜28,800

一部のエージェントに対する通信でタイムアウトが頻発・継続すると，ほかのエージェント向けの処理が待たされて遅延し，イベントを検知できなくなることがあります。

早めに異常を検出したいときの目安

3,000〜10,000

Y

3〜10

30〜100

イベントジョブが異常検出終了することがあります。この場合，統合トレースログにメッセージKAVT0103-Eが出力されるため，このメッセージを監視することで通信環境の異常を検出できます。

（凡例）

−：該当しない。

注※1

WindowsとUNIXの場合でデフォルト値に大きな差がある理由は，UNIXの場合のデフォルト値がバージョン8のJP1/AJS2の設定と下位互換を保持しているためです。

バージョン8の場合，環境設定パラメーターClientConnectTimeoutは存在しませんが，この環境設定パラメーターに1,000を設定した場合と同様に動作します。UNIXの場合のデフォルト値は，この値を基にしています。

注※2

2,880回はタイムアウト以外のエラー，27回はタイムアウトエラーが続いた場合の値です。

各環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(9) NotificationConstantRetry」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.6.2(1) ClientConnectTimeout」

イベント・アクション制御マネージャーからイベント・アクション制御エージェントへの通信に関する環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(10) NotificationRetryInterval」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(11) NotificationRetryCount」

イベント・アクション制御エージェントからイベント・アクション制御マネージャーへの通信に関する環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(24) NotificationRetryInterval」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(25) NotificationRetryCount」

6.3.16　イベントジョブを実行する場合のマネージャーホスト名を固定化する設定

イベントジョブを実行すると，マネージャーはイベントジョブの実行先のエージェントと通信します。その通信では，マネージャーはエージェントが複数のマネージャーを区別できるように，マネージャーホスト名を送信します。マネージャーホスト名は，マネージャーのJP1/AJS3サービスを起動した際に取得しています。

通常は，意図してホスト名を変更しないかぎり，マネージャーのJP1/AJS3サービスの再起動前と再起動後で，取得したホスト名が変わることはありません。しかし，DNSなどの名前解決に関するOSの設定を変更した場合など，何らかの要因によって，JP1/AJS3サービスの再起動前と再起動後で，取得したホスト名で使用されている英文字が，大文字から小文字または小文字から大文字に変わることがあります。

イベントジョブの実行先のエージェントは，マネージャーホスト名の英文字の大文字と小文字を区別するため，ホスト名の英文字が大文字から小文字，または小文字から大文字に変わると，結果としてマネージャーホスト名が変わることになり，次の問題が発生することがあります。

起動条件付きジョブネットを実行したままマネージャーのJP1/AJS3サービスを再起動すると，その後に発生した監視対象のイベントを重複して検知する。

イベントジョブ実行継続オプションを有効にしている状態で，イベントジョブを実行したままマネージャーのJP1/AJS3サービスをホットスタートで再起動すると，一つのイベントに対して不当に複数回イベントを検知する。

イベントジョブ実行継続オプションについては，「6.3.6 JP1/AJS3のサービスが停止してもイベントジョブの実行を継続させる設定」を参照してください。

この問題を回避するには，マネージャーホスト名固定化オプション（環境設定パラメーターFixedHostnameForAgent）を有効に設定してください。マネージャーホスト名固定化オプションを有効に設定すると，イベント・アクション制御マネージャーは常に小文字のホスト名を送信するようになります。

注意事項

起動条件付きジョブネットを実行中，またはイベントジョブ実行継続オプションを有効にしている状態でイベントジョブを実行したまま，マネージャーホスト名固定化オプションを変更した場合，マネージャーホスト名の英文字が大文字から小文字，または小文字から大文字に変化することになります。

すでに実行されている起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブのジョブの管理状態に不整合が発生し，一つのイベントに対してジョブネットが不当に複数回起動することがあります。

そのような現象を回避するため，マネージャーホスト名固定化オプションを設定，または変更する場合，次の手順のとおり実施してください。

起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブを実行しているエージェントホストのJP1/AJSサービスを停止する。

手順1のエージェントホストでjpoagoecコマンドを実行し，マネージャーホスト名固定化オプションを有効にするマネージャーホスト名を削除する。

jpoagoecコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　jpoagoec」を参照してください。

マネージャーホストで，マネージャーホスト名固定化オプションを設定する。

設定方法については，「(1) 定義手順」を参照してください。

手順2のエージェントホストのJP1/AJSサービスをコールドスタートで起動する。

オプションを有効にする設定方法について次に説明します。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次のサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3をコールドスタートで再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

メモ帳などのテキストエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「JP1/Baseのインストール先フォルダ¥bin¥jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3をコールドスタートで再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒57　マネージャーホスト名固定化オプションを設定するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥EV¥MANAGER]※

互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMMANAGER]※

"FixedHostnameForAgent"=

マネージャーホスト名固定化オプション

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定してください。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(6) FixedHostnameForAgent」を参照してください。

6.3.17　ラージファイルを監視するための設定

ファイル監視ジョブでラージファイル（2ギガバイト以上のファイル）を監視したり，判定ジョブでラージファイルを判定したりするための設定手順を次に示します。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次のサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次のサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

メモ帳などのテキストエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「JP1/Baseのインストール先フォルダ¥bin¥jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒58　ラージファイルを監視・判定するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2COMMON]※

"LARGEFILEUSE"=

ラージファイル対応の動作設定

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.9.2(1) LARGEFILEUSE」を参照してください。

6.3.18　DNSを使ったシステムでのイベントサーバ名の設定

複数のドメインで構成されたネットワーク環境でJP1/AJS3およびJP1/Baseを運用し，ドメインを越えてJP1イベントを送受信する場合は，ドメインが異なる同名ホストの存在を考慮する必要があります。それら同名のホストでJP1/Baseのイベントサーバをデフォルトの設定のままで運用すると，JP1/Baseのイベントサーバに登録されたJP1イベントが，他ホストから転送されたものなのか，自ホストで発生したものなのかをホスト名から区別できないため，JP1イベント受信監視ジョブがイベントを誤検知したように見えるなどの問題が発生することがあります。

このような問題を避けるために，複数のドメインで構成されたシステムでは，デフォルトのイベントサーバ設定の代わりにイベントサーバ名をFQDN形式で設定して運用します。

FQDN形式のイベントサーバ名を持つイベントサーバと同じホストでJP1/AJS3を運用し，そのJP1/AJS3を実行エージェントとしてログファイル監視ジョブを実行する場合は，実行エージェントのJP1/AJS3にFQDN形式のイベントサーバ名オプション（環境設定パラメーターEventServerName）を設定し，ログファイル監視ジョブが使用するイベントサーバ名（FQDN形式）を指定してください。

注意事項

ログファイル監視ジョブ実行時，このオプションで指定したイベントサーバが未起動だった場合は，統合トレースログにメッセージ「KAVT1068-W 指定されたイベントサーバは未起動です(EventServerName=イベントサーバ名)」が出力され，内部的に接続処理がリトライされます。そのあと，リトライに成功してイベントサーバに接続できた場合は，統合トレースログにメッセージ「KAVT1069-I 指定されたイベントサーバに接続しました(EventServerName=イベントサーバ名)」が出力されます。そのため，メッセージKAVT1068-Wが出力されてから，メッセージKAVT1069-Iが出力されるまでの期間内は，ログファイル監視ジョブでイベントの監視はできません。

FQDN形式のイベントサーバ名オプションの設定手順を次に示します。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

メモ帳などのテキストエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「JP1/Baseのインストール先フォルダ¥bin¥jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒59　FQDN形式のイベントサーバ名を設定するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名} ¥JP1AOMAGENT]※

"EventServerName"=

FQDN形式のイベントサーバ名

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定してください。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(26) EventServerName」を参照してください。

6.3.19　名前解決に使用するエージェント情報の変更オプションの設定方法

マネージャーホストとエージェントホスト間で通信する場合，マネージャーホストは，エージェントホスト名を名前解決して求められるIPアドレスを記憶します。このため，エージェントホストのIPアドレスを変更した場合，マネージャーホストが記憶しているIPアドレスを更新するために，マネージャーホストのJP1/AJS3のサービスを再起動するなど，マネージャーホストでの作業が必要になります。

この作業は，「名前解決に使用するエージェント情報の変更オプション」を有効にすると省略できます。

「名前解決に使用するエージェント情報の変更オプション」は，マネージャーホストおよびエージェントホストの両方で設定する必要があります。マネージャーホストまたはエージェントホストのどちらか一方で設定していない場合，このオプションは有効になりません。

注意事項

このオプションは，JP1/AJS3データベースが標準構成の場合にだけ使用できます。

このオプションは，JP1/AJS3 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Agentのバージョンが10-50以降の場合に使用できます。JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Agentのどちらかのバージョンが10-10以前の場合，このオプションは使用できません。

(1)　定義手順

名前解決に使用するエージェント情報の変更オプションは，マネージャーホスト・エージェントホストの両方で設定する必要があります。それぞれの設定手順について説明します。なお，「名前解決に使用するエージェント情報の変更オプション」の値を，デフォルト値から変更する場合も戻す場合も同じ手順になります。

(a)　マネージャーホスト上の手順

マネージャーホスト上で必要な，名前解決に使用するエージェント情報の変更オプションの定義手順を説明します。

過去にイベントジョブおよび起動条件付きジョブネットを実行したことがない場合は，手順1〜4は省略してください。

マネージャーホスト上でエージェントホスト名の名前解決ができるようにする

実行中のイベントジョブおよび起動条件付きジョブネットを強制終了する

次のコマンドを実行して，イベントジョブを実行したことがあるスケジューラーサービスをすべて停止する。

jajs_spmd_stop [-h 論理ホスト名] -n jajs_schd [-F スケジューラーサービス名]

手順3で停止したスケジューラーサービスに含まれるイベントジョブを実行した，すべてのエージェントホストに対して，次のコマンドを実行する。

jpomanevreset [-h 論理ホスト名] [-F スケジューラーサービス名] -a エージェントホスト名

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次のサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k [{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMMANAGER] "ResolveAgentInfo" = "定義内容"
jajs_config -k [{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥EV¥MANAGER] "ResolveAgentInfo" = "定義内容"

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　エージェントホスト上の手順

エージェントホスト上で必要な，名前解決に使用するエージェント情報の変更オプションの定義手順を説明します。

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次のサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k [{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT] "ResolveAgentInfo" = "定義内容"

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒60　名前解決に使用するエージェント情報の変更オプションを設定するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

マネージャーホストの場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMMANAGER]

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥EV¥MANAGER]

エージェントホストの場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]

"ResolveAgentInfo"=

名前解決に使用するエージェントホスト情報の変更オプション

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(13) ResolveAgentInfo」を参照してください。

6.4　キューレスジョブ実行制御に関する各種設定

キューレスジョブ実行制御に関する設定を変更する手順について説明します。

環境設定パラメーターを設定する場合は，jbssetcnfコマンドを使用します。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

6.4.1　キューレスジョブ環境でクラスを指定したジョブを実行するための設定

キューレスジョブ環境では，クラスを定義し，クラスごとに最大同時ジョブ実行数と最大待ちジョブ数を制限できます。クラスは複数定義できます。

クラス内での最大同時ジョブ実行数を超えて同時にジョブを実行しようとすると，実行できなかったジョブはキューレスエージェントのメモリーに蓄えられます。クラス内での最大待ちジョブ数を超えてジョブを同時に実行しようとすると，そのジョブの実行は失敗し，状態は「起動失敗」となります。

例えば，あるクラスでの最大同時ジョブ実行数が10であり，最大待ちジョブ数が5のとき，同時に15個のジョブが実行中の状態でさらにジョブを実行しようとすると，16個目以降のジョブの状態は「起動失敗」となります。

キューレスエージェント全体の最大同時実行ジョブ数を超える場合，クラスごとの最大同時ジョブ実行数の制限値以内であっても，そのジョブはキューレスエージェントのメモリーに蓄えられます。キューレスエージェント全体の最大待ちジョブ数を超える場合，クラスごとの最大待ちジョブ数の制限値以内であっても，そのジョブの状態は「起動失敗」になります。

クラスを指定してジョブを実行するためには，区切り文字「!」を使用して，ジョブの［実行エージェント］に次の形式で実行ホスト名とクラス名を指定します。

実行ホスト名!クラス名

補足事項

キューレスジョブでは，実行エージェントを使用しません。そのため，［実行エージェント］には実行ホスト名とクラス名を指定してください。

ジョブの実行ホスト名を省略して，区切り文字とクラス名だけを指定した場合は，自ホストに対するクラス名が仮定されます。

ジョブの実行ホスト名，クラス名を両方とも省略した場合は，ジョブが属するジョブネットの［実行エージェント］に指定された実行ホスト名が仮定されます。

ジョブネットの［実行エージェント］に，クラス名は指定できません。このようなジョブネットを実行しようとすると，ジョブネット中に含まれるジョブの状態は「起動失敗」になります。

存在しないクラスを指定してジョブを実行しようとすると，そのジョブの状態は「起動失敗」になります。

クラスを設定する手順を次に示します。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3 Queueless Agentサービス

メモ帳などのテキストエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

設定ファイルのファイル名は任意です。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「JP1/Baseのインストール先フォルダ¥bin¥jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

手順1で停止したサービスを再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒61　キューレスジョブ環境でクラスを指定したジョブを実行する設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1QLAGENT¥AJSQL_CLASS¥クラス名]※

"AJSQL_CJOBMAX"=

クラス内での最大同時ジョブ実行数

"AJSQL_CJOBWAITMAX"=

クラス内での最大待ちジョブ数

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7.2(32) AJSQL_CJOBMAX」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7.2(33) AJSQL_CJOBWAITMAX」

(3)　定義例

ジョブの［実行エージェント］の定義

agent1!class1

ジョブ実行先(agent1)でのクラスの定義

[JP1_DEFAULT¥JP1QLAGENT¥AJSQL_CLASS¥class1]
"AJSQL_CJOBMAX"=dword:3
"AJSQL_CJOBWAITMAX"=dword:1000

この定義では，実行ホストagent1のクラスclass1上で同時に実行できるジョブ数は3個です。実行ホストagent1のクラスclass1上での最大待ちジョブ数は4,096個です。

3個を超えて同時にジョブを実行しようとした場合，4,096個まではエージェント上のメモリーに蓄えられます。さらにジョブを実行しようとした場合，以降のジョブは「起動失敗」状態になります。

(4)　注意事項

クラス名にマルチバイト文字は使用できません。

［実行エージェント］に指定できるクラス名の最大長は63バイトまでです。64バイト以上を指定した場合，64バイト以降の文字は切り捨てられます。

環境設定パラメーターを定義しないでクラスを定義している場合，ajsqlsetupコマンドの実行によって定義済みクラスの環境設定パラメーターが自動生成され，デフォルト値が設定されます。

6.4.2　キューレスジョブ環境でユーザープロファイルを必要とするジョブを実行するための設定

ジョブを実行する際に有効となるプロセス実行環境はシステム環境で設定されているものを使用しています。ジョブによってはOSユーザーのログオンセションに設定されているユーザー情報を読み込まないと正しく実行できないものもあります。ユーザープロファイルを使用するオプションを有効にすると，このようなユーザープロファイル情報を必要とするジョブを正しく実行できます。また，このオプションを有効にすると指定先のエージェントホストで実行するすべてのPCジョブについてユーザープロファイルを読み込みます。設定の変更手順を次に示します。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3 Queueless Agentサービス

メモ帳などのテキストエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

設定ファイルのファイル名は任意です。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「JP1/Baseのインストール先フォルダ¥bin¥jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

手順1で停止したサービスを再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒62　キューレスジョブ環境でユーザープロファイルを必要とするジョブを実行する設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1QLAGENT]※

"AJSQL_LOADUSERPROFILE"=

ユーザープロファイルを読み込むかどうかの定義

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7.2(28) AJSQL_LOADUSERPROFILE」を参照してください。

6.4.3　キューレスジョブが戻り値128で異常検出終了となる問題を回避するための設定

キューレスジョブの実行時に，次に示す条件に該当する場合，ジョブが戻り値128で異常検出終了となることがあります。

任意のジョブ実行OSユーザーで，ジョブを一切実行していない状態である

1と同一のジョブ実行OSユーザーでジョブを実行する

2のジョブが終了する瞬間に，2のジョブと同一のジョブ実行OSユーザーで別のジョブを実行する

上記の条件に該当する場合，環境設定パラメーターAJSQL_CREATEWINDOWSTATIONを設定することで，問題を回避してジョブを正常終了させることができます。設定手順を次に示します。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3 Queueless Agentサービス

メモ帳などのテキストエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

設定ファイルのファイル名は任意です。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「JP1/Baseのインストール先フォルダ¥bin¥jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

手順1で停止したサービスを再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒63　ジョブが戻り値128で異常検出終了となる問題を回避するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[JP1_DEFAULT¥JP1QLAGENT]

"AJSQL_CREATEWINDOWSTATION"=

ジョブが戻り値128で異常検出終了となる問題を回避する設定

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7.2(14) AJSQL_CREATEWINDOWSTATION」を参照してください。

(3)　注意事項

この設定を有効にした場合，キューレスエージェントサービスは，ジョブ実行OSユーザーごとに，最初にジョブを実行したときにジョブ実行用デスクトップヒープ領域を取得して，ユーザーマッピングキャッシュにキャッシュします。ジョブの実行が終了しても，該当する領域を解放しません。2回目以降に同一ユーザーからジョブを実行する場合は，ユーザーマッピングキャッシュから該当する領域を再利用します。そのため，ジョブ実行OSユーザー数が多い場合，領域不足によってデスクトップヒープ領域の取得に失敗し，次に示すメッセージを出力してジョブが起動失敗になります。

KAVS1829-E キューレスエージェントサービスでシステムコール（CreateDesktop）でエラーが発生しました：xxxxxxxx 8

この場合，ajsqlalterコマンドを実行，またはキューレスエージェントサービスを再起動してユーザーマッピングキャッシュをクリアし，ジョブ実行時に使用するジョブ実行OSユーザー数を少なくしてください。ajsqlalterコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlalter」を参照してください。

ジョブ実行時に使用するジョブ実行OSユーザー数を少なくできない場合は，アプリケーションが使用するデスクトップヒープ領域サイズが小さくなるように，デスクトップヒープ領域サイズを変更してください。デスクトップヒープ領域サイズの変更方法については，各OSのドキュメントを参照してください。

この設定を有効にしても，デスクトップヒープ不足によって，ジョブが戻り値128で異常検出終了となる現象は回避できません。

6.5　定義内容の事前チェックに関する各種設定

定義内容の事前チェックに関する各種設定を変更する手順について説明します。

環境設定パラメーターを設定する場合は，jajs_configコマンドを使用します。

jajs_configコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_config」を参照してください。

6.5.1　JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能の設定

JP1/AJS3では，本番運用時に障害の発生を抑えるため，ジョブの定義内容に不正がないかどうかを本番運用の開始前にチェックできます。このチェック機能を使用できるように設定します。

(1)　JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能の設定手順

JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能を使用するための手順を次に示します。

次のコマンドを実行する。

JP1/AJS3 - Managerの場合

　ajschksetup -m -a

JP1/AJS3 - Agentの場合

　ajschksetup -a

ajschksetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajschksetup」を参照してください。

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］から［サービス］を選択し，次に示すサービスを起動する。

JP1/AJS3 Check Managerサービス

JP1/AJS3 Check Agentサービス

(2)　JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能の設定変更

JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能の設定を変更する手順を次に示します。

Windowsの［コントロールパネル］の管理ツールから［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

JP1/AJS3 Check Managerサービス

JP1/AJS3 Check Agentサービス

次のコマンドを実行して，「(3) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名1"=定義内容1
["環境設定パラメーター名2"=定義内容2]
["環境設定パラメーター名3"=定義内容3]
["環境設定パラメーター名4"=定義内容4]
["環境設定パラメーター名5"=定義内容5]

手順1で停止したサービスを再起動します。

設定した内容が反映されます。

(3)　環境設定パラメーター一覧

表6‒64　JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能の設定するための環境設定パラメーター

項番

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

1

[JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥CHECK]

"AJSCHK_CHECKFILE"※=

定義内容の事前チェック結果格納ファイル名

2

"AJSCHK_LOGDIR"=

定義チェックログフォルダ名

3

"AJSCHK_LOGSIZE"=

定義チェックログファイルのサイズ

4

"AJSCHK_TRACELOGFILE"=

定義内容の事前チェック機能のトレースログファイル名

5

"AJSCHK_CHARCODE"=

ジョブ情報や定義内容の事前チェック結果を表示する文字コードを指定

注※

JP1/AJS3 - Managerでだけ設定できます。

各環境設定パラメーターの定義内容については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.5.2(1) AJSCHK_CHECKFILE」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.5.2(2) AJSCHK_LOGDIR」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.5.2(3) AJSCHK_LOGSIZE」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.5.2(4) AJSCHK_TRACELOGFILE」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.5.2(5) AJSCHK_CHARCODE」

6.6　その他の各種設定

その他の各種設定を変更する手順について説明します。

環境設定パラメーターを設定する場合は，jajs_configコマンドを使用します。

jajs_configコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_config」を参照してください。

6.6.1　サービスの依存関係の解除・再設定

JP1/Baseのイベントサーバ名に，FQDN形式などデフォルト以外の名称を使用している場合は，JP1/AJS3サービスを開始しようとすると「依存関係サービスまたはグループを起動できませんでした」というメッセージが出力され，JP1/AJS3サービスを開始できなくなります。Windowsイベントログには，「JP1/AJS3サービスは，次のエラーのために開始できなかったJP1/Base Eventサービスに依存します」と出力されます。

JP1/Baseでデフォルト以外のイベントサーバ名を設定する場合は，次の方法でJP1/AJS3サービスの依存関係を解除してください。

なお，依存関係を設定していない場合は，JP1/BaseサービスとJP1/Base Eventサービスの開始を確認してからJP1/AJS3サービスを開始してください。

デフォルト以外のイベントサーバ名を設定する方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

(1)　依存関係の解除手順

依存関係を解除する手順を次に示します。

JP1/AJS3サービスが起動している場合は，JP1/AJS3サービスを停止する。

次のコマンドを実行し，JP1/AJS3サービスの依存関係を解除する。

SpmSetSvcAjs.exe -setdepend no

JP1/AJS3サービスを再起動する。

なお，デフォルトのイベントサーバを使用する運用に戻す場合は，JP1/AJS3，JP1/Base，およびJP1/Base Eventサービスの依存関係を再度設定してください。

(2)　依存関係の設定手順

依存関係を設定する手順を次に示します。

JP1/AJS3サービスが起動している場合は，JP1/AJS3サービスを停止する。

次のコマンドを実行し，JP1/AJS3サービスの依存関係を設定する。

SpmSetSvcAjs.exe -setdepend yes

JP1/AJS3サービスを再起動する。

(3)　注意事項

Windows Server 2012またはWindows Server 2008のホストでSpmSetSvcAjs.exeを実行する際は，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要があります。ただし，UAC機能が無効の場合は，コマンドプロンプトを管理者として起動する必要はありません。

6.6.2　WOW64環境でジョブを実行する際にファイルシステムリダイレクトを無効にする設定

Windows Server 2003 x64 EditionsのWOW64環境でx86対応のJP1/AJS3を使用する場合，PCジョブ，Windows上で実行するQUEUEジョブ，またはjp1execコマンドを起動する際に，一時的にファイルシステムリダイレクトを無効にすることで，%systemroot%¥system32下の64ビットアプリケーションを起動できるように設定できます。

設定手順を次に示します。この設定はジョブの実行先ホスト上で行ってください。

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　9.5.1 WOW64環境でx86対応のJP1/AJS3を使用する場合の注意事項」を参照してください。

注意事項

Windows Server 2012および64ビット版のWindows Server 2008では，この設定を行ってもファイルシステムリダイレクトが無効になりません。

Windows Server 2012および64ビット版のWindows Server 2008で%systemroot%¥system32配下の64ビットアプリケーションを使用する場合，%systemroot%¥system32配下の代わりに%systemroot%¥sysnative配下にアクセスするようにしてください。

（例）

変更前：%systemroot%¥system32¥実行ファイル名

変更後：%systemroot%¥sysnative¥実行ファイル名

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次に示すサービスを停止する。

ジョブの実行先サービスに［標準］を指定している場合

JP1/AJS3サービス

ジョブの実行先サービスに［キューレス］を指定している場合

JP1/AJS3 Queueless Agentサービス

注

クラスタシステムの場合は，クラスタの設定を確認し，論理ホストのJP1/AJS3サービスも停止してください。

次の方法で「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

定義キー[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Job]にある環境設定パラメーターの場合

次のコマンドを実行する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

定義キー[JP1_DEFAULT¥JP1QLAGENT]にある環境設定パラメーターの場合

メモ帳などのテキストエディターで，環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成して保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「JP1/Baseのインストール先フォルダ¥bin¥jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒65　WOW64環境でジョブを実行する際にファイルシステムリダイレクトを無効にする設定のための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Job]※1

"DISABLE_FS_REDIRECTION"=

ジョブの実行先サービスに［標準］を指定している場合に，WOW64環境でジョブを実行する際にファイルシステムリダイレクトを無効にする設定

[JP1_DEFAULT¥JP1QLAGENT]※2

"DISABLE_FS_REDIRECTION"=

ジョブの実行先サービスに［キューレス］を指定している場合に，WOW64環境でジョブを実行する際にファイルシステムリダイレクトを無効にする設定

注※1

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

注※2

この設定は，物理ホストと論理ホストの両方に有効です。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(41) DISABLE_FS_REDIRECTION」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7.2(12) DISABLE_FS_REDIRECTION」

(3)　注意事項

WOW64環境でジョブを実行する際にファイルシステムリダイレクトを無効にする設定は，Windows Server 2003 x64 Editions Service Pack 1以降だけで有効なオプションです。

「DISABLE_FS_REDIRECTION」オプションをWindows Server 2003 x64 Editions Service Pack 1以降以外のOSに設定した場合，次のメッセージを統合トレースログに出力して，JP1/AJS3サービス，およびJP1/AJS3 Queueless Agentサービスの起動に失敗します。そのため，Windows Server 2003 x64 Editions Service Pack 1以降以外のOSには設定しないでください。

ジョブの実行先サービスに［標準］を指定している場合

KAVU3549-E ジョブ実行処理でシステムコール(GetProcAddress(Wow64DisableWow64FsRedirection))でエラーが発生しました(要因番号:127)

ジョブの実行先サービスに［キューレス］を指定している場合

KAVS1829-E キューレスエージェントサービスでシステムコール(GetProcAddress(Wow64DisableWow64FsRedirection))でエラーが発生しました:xxxxxxxx 127

設定した場合，次のメッセージを統合トレースログに出力して，ジョブが起動失敗します。

(a) ジョブの実行先サービスに［標準］を指定している場合

KAVU3549-E ジョブ実行処理でシステムコール(Wow64DisableWow64FsRedirection)でエラーが発生しました(要因番号:0x00000001)

(b) ジョブの実行先サービスに［キューレス］を指定している場合

KAVS0904-E JP1/AJS2で予期しないエラーが発生しました : xxxxxxxx 1

6.6.3　JP1/AJS3のデータベース構成を標準構成（ISAMレス構成）にする設定

JP1/AJS3のデータベース構成を，標準構成から標準構成（ISAMレス構成）にできます。JP1/AJS3 - Managerの新規インストール時，データベース構成は標準構成で，標準構成（ISAMレス構成）ではありません。

データベース構成を標準構成（ISAMレス構成）にするには，サービス構成ファイル格納フォルダに格納されているjp1ajs_hstd.confファイルを編集します。

キューレスジョブ実行環境の設定やスケジューラーの状態監視の設定時にjp1ajs_hstd.confファイルを更新している場合

jp1ajs_hstd.confファイルのバックアップを作成して，jp1ajs_hstd.confファイルの次の行を削除してください。

submitqueue|jpqman.exe|||1800|

上記以外の場合

jp1ajs_hstd.confファイルのバックアップファイルを作成したあと，jp1ajs_hstd.confファイルを削除してください。そのあと，jp1ajs_hstd.conf.isamless.modelファイルをコピーして，ファイル名を「jp1ajs_hstd.conf」に変更してください。また，JP1/AJS3サービスのアカウントで読み込みができる権限を与えてください。

データベース構成を標準構成に戻すには，バックアップファイルをjp1ajs_hstd.confに上書きコピーしてください。また，JP1/AJS3サービスのアカウントで読み込みができる権限を与えてください。

サービス構成ファイル格納フォルダは，物理ホスト環境では「JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf」，論理ホスト環境では「jajs_setup_clusterコマンドで指定した共有ディスク上のファイルフォルダ¥jp1ajs2¥conf」です。

注意事項

データベース構成を標準構成（ISAMレス構成）にした場合，一部の機能が使用できなくなります。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　1.4 JP1/AJS3のデータベース構成の種類」を参照してください。

6.6.4　JP1/AJS3 - ViewでJP1ユーザーのパスワードの変更を許可する設定

接続されているJP1/AJS3 - Viewで，ログインしているJP1ユーザーのパスワードを変更するには，JP1/AJS3 - ViewでのJP1ユーザーのパスワード変更機能を有効にします。

この機能を有効にすると，接続しているJP1/AJS3 - Viewの［オプション］−［パスワード変更］から，JP1ユーザーのパスワードを変更できるようになります。

(1)　定義手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次のサービスを停止する。

JP1/AJS3サービス

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3のサービスを起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表6‒66　JP1/AJS3 - ViewでJP1ユーザーのパスワードの変更を許可する環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER]※

"CHANGEPASSWORD"=

JP1/AJS3 - ViewでのJP1ユーザーのパスワード変更機能の使用可否

"CHANGEPWDLOG"=

JP1/AJS3 - ViewでのJP1ユーザーのパスワード変更に関するメッセージを出力するかどうかの設定

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定してください。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(25) CHANGEPASSWORD」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(26) CHANGEPWDLOG」

(3)　注意事項

この機能でパスワードを変更すると，ほかのJP1製品にログインする際のJP1ユーザーのパスワードも変更されます。JP1/AJS3以外でも使用しているJP1ユーザーについては，パスワード変更機能は無効にすることを推奨します。

この機能でパスワードを変更できるユーザーは，標準ユーザーだけです。ディレクトリサーバでパスワードが管理されているJP1ユーザー（連携ユーザー）の場合，パスワードは変更できません。

標準ユーザーと連携ユーザーについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

この機能で変更できるパスワードは，プライマリー認証サーバのパスワードだけです。セカンダリー認証サーバのパスワードは変更できません。この機能でパスワードを変更すると，変更直後は両サーバのパスワードが不一致になります。そのため，認証サーバの管理者が，プライマリー認証サーバの設定情報をセカンダリー認証サーバにコピーする必要があります。

プライマリー認証サーバの設定情報を，セカンダリー認証サーバにコピーする仕組みを構築・運用できない場合，この機能は無効にしてください。

プライマリー認証サーバやセカンダリー認証サーバについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　6.2 アクセス権を設定する範囲についての検討」を参照してください。プライマリー認証サーバの設定情報をコピーする方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

7　ログ情報の採取

この章では，JP1/AJS3の障害発生時の調査分析に有効なログ情報の採取方法について説明します。

7.1　ログ情報の採取方法

障害発生時の調査分析に有効なログ情報を採取するための設定について説明します。

7.1.1　資料採取ツールの設定手順

Windowsの場合，ログ情報を採取するための「資料採取ツール」をJP1/AJS3 - Manager，JP1/AJS3 - AgentまたはJP1/AJS3 - Viewで提供します。

資料採取ツールには次の2種類があります。

jajs_log.bat

ログファイルなどの出力先をデフォルトから変更していない場合や，その他の情報を採取しない場合に使用します。このツールはカスタマイズできません。

_04.bat

ログファイルなどの出力先をデフォルトから変更した場合や，その他の情報を採取したい場合に使用します。このツールは，ログファイルなどの出力先や採取するその他の情報の格納先をカスタマイズして使用します。

資料採取ツール（_04.bat）は，JP1/AJS3 - Manager，JP1/AJS3 - Agent，JP1/AJS3 - Viewをインストールしたあと，別のフォルダにコピーしてから使用してください。

Windowsのエクスプローラなどを使ってフォルダをコピーすることで，必要なログ情報だけを採取することもできます。

注意事項

JP1/AJS3 Consoleを使用する場合，JP1/AJS3 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Viewの資料採取ツール（jajs_log.bat）を使用するか，または資料採取ツール（_04.bat）の環境設定をしていれば，JP1/AJS3 Console AgentおよびJP1/AJS3 Console Viewでの設定は不要です。

資料採取ツール（_04.bat）の環境設定をしていない場合は，次の手順に従って設定をしてください。

資料採取ツール（_04.bat）を使用するための環境設定手順を次に示します。

エクスプローラなどを使って，次に示す資料採取ツール（_04.bat）を任意のフォルダにコピーする。

JP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agentの場合

JP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agentのインストール先フォルダ¥tools¥_04.bat

この資料採取ツールを実行すると，同一ホスト上のJP1/AJS3 - Viewのログ情報も採取できます。

JP1/AJS3 - Viewの場合

JP1/AJS3 - Viewのインストール先フォルダ¥tools¥_04.bat

この資料採取ツールを実行すると，同一ホスト上のJP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agentのログ情報も採取できます。

コピーした資料採取ツールを編集して，ユーザー固有のファイル名に変更する。

資料採取ツールの編集にはテキストエディターを使用してください。

次に資料採取ツールに記述されているデフォルト値を示します。このデフォルト値と異なる場合，資料採取ツールの記述を変更してください。記述を変更する場合，バッチファイルが特殊な解釈をする文字や記号を使用すると，エラーが発生することがあるので使用しないでください。

資料採取ツールの変更内容を，次の表に示します。

表7‒1　資料ツールの記述変更内容

項番

変更内容

変更する場所

1

HNTRLibのインストール先フォルダ

@set INST_DIR_HNTRLIB=%PROGRAMFILES_DIR%¥hitachi¥HNTRLib

2

HNTRLib2のインストール先フォルダ

@set INST_DIR_HNTRLIB2=%PROGRAMFILES_DIR%¥hitachi¥HNTRLib2

3

JP1/AJS3用データベース格納フォルダ※1

@set INST_DIR_DATABASE=%INST_DIR_MANAGER%¥hitachi¥JP1AJS2¥database

4

JP1/AJS3 Console Managerのデータフォルダ

@set LOG_DIR_AJS2CONSOLE_DATABASE=%INST_DIR_AJS2CONSOLE%¥database

5

JP1/AJS3用一時ファイル格納フォルダ

@set LOG_DIR_AJSPDDIR=%INST_DIR_MANAGER%¥tmp¥schedule

6

JP1/AJS3用ジョブエラー情報フォルダ

@set LOG_DIR_JOBINF=%INST_DIR_MANAGER%¥jobinf

7

ワトソン博士のログファイルパス※2

@set LOG_DIR_DRWTSN=%ALLUSERSPROFILE%¥Documents¥DrWatson

8

メモリーダンプのファイルパス※2

@set LOG_DIR_USERDUMP=%systemroot%¥*.dmp

9

クラッシュダンプのファイルパス※2

@set LOG_DIR_WTSNDUMP=%LOG_DIR_DRWTSN%¥*.dmp

10

資料採取ツールで採取した情報の退避先※3

@set DIR_BACKLOG=%TEMP%¥jp1ajs2¥backlog

11

追加取得を行うフォルダ

@rem @set DIR_ADD=

「@rem」を削除し，フォルダを絶対パスで記述します。各ログファイルの出力先※4の設定をデフォルトから変更した場合※5や，その他の情報を採取したい場合に記述してください。フォルダを複数指定する場合は，次の例のように空白区切りで記述してください。また，絶対パスに空白を含む場合は，「"」で囲んで入力してください。

（例）

@set DIR_ADD=変更したスケジューラーログ出力フォルダ "変更したスケジューラートレースログ出力フォルダ"

注※1

スケジューラーサービスおよびジョブ実行環境のデータベースに，このフォルダの配下にないフォルダを設定している場合は採取されません。

各データベースファイルを任意のフォルダ下に配置し，そのフォルダまでの絶対パスを指定するようにしてください。

注※2

Windows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008，またはWindows Vistaの場合は，取得できません。

注※3

資料採取ツールで採取した情報の退避先に長いパスを指定した場合，資料採取に失敗することがあります。資料採取に失敗した場合は，パスの指定を短くして再度実行してください。また，情報の退避先のパスを「"」で囲まないでください。

注※4

資料採取ツールにデフォルトで記述されている各ログファイルの格納フォルダについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.2.4 ログファイルおよびディレクトリ一覧」およびマニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の付録に記載されている，ファイルまたはフォルダの一覧を参照してください。

注※5

JP1/AJS3のインストール後に変更できる出力先の一覧を次の表に示します。

表7‒2　JP1/AJS3のインストール後に変更できる出力先の一覧

制御

変更できる出力先

環境設定パラメーター

システム管理

システム用ディレクトリ

AJSSYSDIR

ログ用ディレクトリ

AJSLOGDIR

ホスト単位のスケジューラーログファイル1

HOSTLOGFILE1

ホスト単位のスケジューラーログファイル2

HOSTLOGFILE2

スケジューラーサービス

スケジューラートレースログファイル

TRACELOGFILE

スケジューラーログファイル1

AJSLOGFILE1

スケジューラーログファイル2

AJSLOGFILE2

ジョブエラー情報ディレクトリ

JOBINFDIR

データベースディレクトリ

AJSDBDIRECTORY

システム用ディレクトリ

AJSSYSDIR

ログ用ディレクトリ

AJSLOGDIR

JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能

定義チェックログディレクトリ

AJSCHK_LOGDIR

トレースログファイル

AJSCHK_TRACELOGFILE

キューレスジョブ実行環境

トレースログファイル

AJSQL_TRACELOGFILE

キューレスファイル転送サービスが出力する内部ログ格納ディレクトリ

AJSQL_EXECLOG_FTPPATH

キューレスエージェントサービスが出力する内部ログ格納ディレクトリ

AJSQL_EXECLOG_AGTPATH

キューレスジョブで使用するワークパスおよびテンポラリーファイル用ディレクトリ

AJSQL_AGTWORKPATH

JP1/AJS3 Console

データディレクトリパス

DATADIRECTORY

トレースログファイル

TRACELOGFILE

7.1.2　資料採取ツール（_04.bat）の注意事項

07-10以降の資料採取ツール（_04.bat）と07-10より前のバージョンの資料採取ツール（_04.bat）では，次の表に示す相違があります。

表7‒3　資料採取ツール（_04.bat）の相違点

機能

07-10以降

07-10より前のバージョン

次の資料の採取

Windowsレジストリー情報

Windowsイベントログ情報

マシン構成情報

サービス起動されているPP一覧

データベース格納フォルダのファイルリスト情報

JP1/Baseのファイルリスト情報

core解析に必要な情報

採取する。

採取しない。

論理ホストの指定

資料採取ツール（_04.bat）の実行時に論理ホスト名を指定する。

資料採取ツール（_04.bat）の環境設定で，論理ホストごとの情報格納フォルダを設定する。

初期調査ファイルの分離

初期調査ファイルを専用フォルダに保存する。

初期調査に必要なファイルが分散して出力される。

JP1/AJS3サービス起動中でのログの採取

資料採取ツール（_04.bat）実行時に-sオプションを指定する。

採取不可。

07-10より前のバージョンの資料採取ツール（_04.bat）をカスタマイズして，既存の情報以外の情報を取得していた場合，07-10以降にバージョンアップしても07-10以降の資料採取ツール（_04.bat）には反映されません。

64ビット版Windowsを使用し，WOW64（Windows On Windows 64）環境下でJP1/AJS3の資料採取ツール（_04.bat）で資料採取する場合，資料採取ツール（_04.bat）を修正する必要があります。ただし，使用しているJP1/AJS3のバージョンが09-00-06以降の資料採取ツール（_04.bat）の場合には，次に示す修正操作は不要です。

資料採取ツール（_04.bat）を修正する手順を，次に示します。

1. 資料採取ツール（_04.bat）を任意のフォルダにコピーする。

2. テキストエディターを使用して，コピーしたバッチファイルを次のように編集し，任意のファイル名で保存する。

7.1.3　ダンプファイルの出力設定手順

トラブルが発生した場合にダンプファイル（メモリーダンプ，クラッシュダンプ，およびユーザーモードプロセスダンプ）が必要となることがあります。トラブル発生時に備えて，運用前にダンプファイルが出力されるように設定しておくことを推奨します。

ダンプファイルの採取方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.4.1 Windowsの場合」を参照してください。

(1)　Windows Vista以降の場合

OSがWindows 8.1，Windows 8，Windows Server 2012，Windows 7，Windows Server 2008，Windows Server 2008 R2，またはWindows Vistaの場合，次の手順でダンプファイルの出力設定をします。

メモリーダンプの出力設定

コントロールパネルの［システム］をクリックする。

［システム］ダイアログボックスが表示されます。

［システムの詳細設定］をクリックする。

［システムのプロパティ］ダイアログボックスが表示されます。

［詳細設定］タブの［起動と回復］の［設定］ボタンをクリックする。

［起動と回復］ダイアログボックスが表示されます。

［デバッグ情報の書き込み］で，［完全メモリ ダンプ］を選択し，［ダンプ ファイル］に出力先のファイルを指定する。

搭載しているメモリーのサイズによっては［完全メモリ ダンプ］が表示されないことがあります。その場合は［カーネル メモリ ダンプ］を選択してください。

注意事項

メモリーダンプのサイズは，実メモリーのサイズによって異なります。搭載している物理メモリーが大きいと，メモリーダンプのサイズも大きくなります。メモリーダンプを採取できるだけのディスク領域を確保してください。詳細については，Microsoftのドキュメントを参照してください。

クラッシュダンプの出力設定

クラッシュダンプを出力するためには，Windowsのレジストリー情報を設定する必要があります。詳細な設定方法については，MicrosoftのWindows Error Reporting（WER）関連のサポート技術情報を参照してください。設定する際には，完全なダンプ情報を出力するように設定してください。

注意事項

クラッシュダンプはJP1だけでなく，ほかのアプリケーションプログラムがクラッシュした場合でも出力されます。また，クラッシュダンプが出力されると，その分ディスク容量が圧迫されます。クラッシュダンプが出力されるように設定する場合は，十分なディスク領域を確保しておいてください。

ユーザーモードプロセスダンプの出力設定

JP1/AJS3 - View，JP1/AJS3 Console ViewおよびJP1/AJS2 Configuration Viewの場合，ユーザーモードプロセスダンプを出力するように設定します。詳細な設定方法については，JP1/AJS3 - Viewのリリースノートを参照してください。

(2)　Windows Server 2003またはWindows XP Professionalの場合

Windows Server 2003またはWindows XP Professionalの場合，次の手順でダンプファイルの出力設定をします。

メモリーダンプの出力設定

コントロールパネルの［システム］をダブルクリックする。

［システムのプロパティ］ダイアログボックスが表示されます。

［詳細設定］タブの［起動と回復］の［設定］ボタンをクリックする。

［起動と回復］ダイアログボックスが表示されます。

［デバッグ情報の書き込み］で，［完全メモリ ダンプ］を選択し，［ダンプ ファイル］に出力先のファイルを指定する。

搭載しているメモリーのサイズによっては［完全メモリ ダンプ］が表示されないことがあります。その場合は［カーネル メモリ ダンプ］を選択してください。

注意事項

メモリーダンプのサイズは，実メモリーのサイズによって異なります。搭載している物理メモリーが大きいと，メモリーダンプのサイズも大きくなります。メモリーダンプを採取できるだけのディスク領域を確保してください。詳細については，Microsoftのドキュメントを参照してください。

出力先のファイルを「%systemroot%¥ファイル名（*.dmp）」から変更している場合は，資料採取ツールで採取できるように，表7-1の「メモリーダンプのファイルパス」の設定を変更してください。

クラッシュダンプの出力設定

Windowsの［スタート］メニューから［ファイル名を指定して実行］を選択する。

［ファイル名を指定して実行］ダイアログボックスが表示されます。

［名前］に「drwtsn32」と入力し，［OK］ボタンをクリックする。

［ワトソン博士］ダイアログボックスが表示されます。

［クラッシュ ダンプ ファイルの作成］をチェックし，［クラッシュ ダンプ］に出力先のファイルを指定する。

［クラッシュ ダンプの種類］に［完全］を指定する。

［OK］ボタンをクリックする。

注意事項

クラッシュダンプに出力される情報はJP1だけでなく，ほかのアプリケーションプログラムのトラブル情報も出力されます。また，クラッシュダンプが出力されると，その分ディスク容量が圧迫されます。クラッシュダンプが出力されるように設定する場合は，十分なディスク領域を確保しておいてください。

出力先のファイルを「%ALLUSERSPROFILE%¥Documents¥DrWatson¥ファイル名（*.dmp）」から変更している場合は，資料採取ツールで採取できるように，表7-1の「クラッシュダンプのファイルパス」の設定を変更してください。

8　クラスタ運用時のセットアップ

この章では，JP1/AJS3をクラスタシステムで運用する場合のセットアップ方法について説明します。

なお，クラスタシステムとは，これまでJP1のマニュアルで「系切り替えシステム」と呼ばれていたものと同じです。

8.1　クラスタ運用時のインストールとセットアップ

クラスタ運用に対応するためのインストールおよびセットアップについて説明します。

なお，クラスタ運用の概要については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　11.1 クラスタシステムの概要」を参照してください。

8.1.1　クラスタ運用時のインストール

実行系，待機系それぞれのローカルディスク上にJP1/AJS3をインストールしてください。インストールの際には，実行系，待機系とも，同じ名称のドライブおよびフォルダを指定してください。

注意事項

共有ディスク上には，JP1/AJS3をインストールしないでください。

8.1.2　クラスタ運用時のセットアップ

JP1/AJS3をクラスタ運用するシステムを構築する場合の，Windowsホストのセットアップについて説明します。

クラスタ運用時のセットアップ手順を次の図に示します。

図8‒1　クラスタ運用時のセットアップ手順

実行系と待機系のJP1シリーズプログラムは，同じドライブおよび同じフォルダにインストールしてください。図中の，JP1/BaseおよびJP1/AJS3シリーズプログラムのセットアップについては，「3. セットアップ」を参照してください。また，クラスタシステムのセットアップについては，使用するクラスタシステムのドキュメントを参照してください。

ここでは，クラスタ運用に必要な設定項目について説明します。説明中のコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド」を参照してください。

なお，JP1/AJS3でクラスタシステムのセットアップをする前に，必ずJP1/Baseでクラスタシステムをセットアップしておいてください。

また，クラスタ運用する場合は，使用するクラスタソフトへの対応を確認してからセットアップおよび運用してください。

8.2　クラスタ運用の環境設定

クラスタ運用に対応するためのJP1/AJS3の環境設定について説明します。

8.2.1　クラスタシステムの環境設定の項目

ここでは，環境設定で設定する項目について説明します。実際の設定手順については，「8.2.2 クラスタシステムの環境設定の手順」で説明します。

(1)　共有ディスクへの共有ファイルの作成

実行系・待機系の切り替え時に情報を共有するために，フォルダやファイルを共有ディスク上に作成します。共有ディスク上の共有フォルダ内に作成される情報とフォルダ名を次の表に示します。これらのフォルダは，jajs_setup_clusterコマンド実行時に-dオプションで指定した共有フォルダの下に自動的に作成されます。

表8‒1　共有フォルダ内に作成される情報とフォルダ名（JP1/AJS3 - Manager）

共有フォルダ内に作成される情報

フォルダ名

環境設定ファイル

共有フォルダ名¥jp1ajs2¥conf

ジョブ実行環境ファイル

共有フォルダ名¥jp1ajs2¥database

ジョブ情報ファイル

共有フォルダ名¥jp1ajs2¥jobinf

ログファイル

共有フォルダ名¥jp1ajs2¥log

システムファイル

共有フォルダ名¥jp1ajs2¥sys

作業ファイル

共有フォルダ名¥jp1ajs2¥tmp

バックアップファイル

共有フォルダ名¥jp1ajs2¥backup

JP1/AJS3 Console Managerのデータファイル

共有フォルダ名¥jp1ajs2cm¥database※1

組み込みDBデータ領域ファイル

共有フォルダ名¥jp1ajs2¥embdb※2

注※1

jajs_setup_clusterコマンド実行時に自動的に作成されませんので，JP1/AJS3 Console Managerをクラスタシステムで運用する場合にフォルダを作成してください。

注※2

jajs_setup_clusterコマンドに-Sオプションを指定した場合は，作成されません。

表8‒2　共有フォルダ内に作成される情報とフォルダ名（JP1/AJS3 - Agent）

共有フォルダ内に作成される情報

フォルダ名

環境設定ファイル

共有フォルダ名¥jp1ajs2¥conf

ログファイル

共有フォルダ名¥jp1ajs2¥log

システムファイル

共有フォルダ名¥jp1ajs2¥sys

作業ファイル

共有フォルダ名¥jp1ajs2¥tmp

共有フォルダは，JP1/Baseで論理ホストの環境設定時に指定したフォルダを指定してください。論理ホストが異なる場合は，別のフォルダを割り当ててください。論理ホストごとに割り当てたフォルダ下に，共有するフォルダやファイルを作成します。

（例）

論理ホスト「node0」の共有フォルダとして「e:¥shdsk¥node0」を指定する場合

e:¥shdsk¥node0¥jp1ajs2¥conf
e:¥shdsk¥node0¥jp1ajs2¥database
e:¥shdsk¥node0¥jp1ajs2¥jobinf
e:¥shdsk¥node0¥jp1ajs2¥log
e:¥shdsk¥node0¥jp1ajs2¥sys
e:¥shdsk¥node0¥jp1ajs2¥tmp
e:¥shdsk¥node0¥jp1ajs2¥backup
e:¥shdsk¥node0¥jp1ajs2cm¥database
e:¥shdsk¥node0¥jp1ajs2¥embdb

(2)　通信方式の設定

通信で使用するTCP/IPソケットにIPアドレスをバインドする方法が設定されます。クラスタシステムで多重起動をする場合は，物理ホストも含めてすべてIPアドレスにバインドする方式を使用します。「8.2.2 クラスタシステムの環境設定の手順」に従うと，IPアドレスにバインドする方式が自動的に設定されます。

スケジューラーサービスの多重起動の設定でジョブ状態通知ポートのサービス名に対するポート番号を追加している場合は，ポート番号を設定してください。

(3)　同一ホスト上に物理ホスト環境と論理ホスト環境を構築する場合の設定

Windows環境で同一ホスト上に物理ホスト環境と論理ホスト環境を構築する場合，物理ホスト環境と論理ホスト環境のJP1/Baseの通信設定をする必要があります。

JP1/Baseの通信設定方法や確認方法などの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の，同一ホスト上に物理ホスト環境と論理ホスト環境を構築する場合の設定について説明している個所を参照してください。

(4)　共通定義情報の設定

JP1/AJS3，JP1/Base，JP1/IMでは，論理ホストごとの情報を共通定義情報としてローカルディスク上に持っており，論理ホストごとに同じ内容にしておく必要があります。

引き継がれる情報は，環境設定ファイルやジョブ実行環境ファイルなどです。

(5)　サービスの登録

論理ホスト対応のサービスを登録します。サービスは，次の名称で登録されます。

表示名称：JP1/AJS3_論理ホスト名

サービス名：JP1_AJS2_論理ホスト名

8.2.2　クラスタシステムの環境設定の手順

「8.2.1 クラスタシステムの環境設定の項目」で説明した項目を，コマンドで定義します。実行系と待機系でそれぞれ作業が必要です。

次に，環境設定のコマンドについて，実行系と待機系それぞれでの作業を説明します。環境設定は，JP1のすべてのサービスを停止したあと，JP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agentで実施してください。

環境設定の手順を次に示します。

図8‒2　クラスタシステムの環境設定の手順

(1)　実行系での作業（JP1/AJS3 - Manager）

JP1/Baseの実行系での作業をする。

JP1/Baseの作業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

なお，物理ホストと論理ホストを同時に起動する場合，物理ホストと論理ホスト両方のjp1hosts情報またはjp1hosts2情報に物理ホストのIPアドレスを設定する必要があります。この設定のほかにも，ネットワーク構成や運用環境によってjp1hosts情報またはjp1hosts2情報の設定が必要な場合があります。マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のクラスタ運用に関する注意事項，およびjp1hosts情報またはjp1hosts2情報の設定方法を参照し，必要な設定を行ってください。

JP1/AJS3 Consoleを使用する場合は，物理ホストのセットアップをする。

JP1/AJS3 Console ManagerおよびJP1/AJS3 Console Agentを使用する場合は，それぞれ次のコマンドを実行します。

JP1/AJS3 Consoleのインストール先フォルダ¥bin¥ajscmsetup.exe

JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥bin¥ajscasetup.exe

すでに物理ホストのセットアップがされている場合は上記コマンドの実行は不要です。ただし，JP1/AJS3 Consoleのサービスの起動方法が「自動」になっていない場合は，「自動」にしてください。

jajs_setup_clusterコマンドを実行して論理ホストを設定し，共有ディスク上に共有ファイル，共有フォルダを作成する。

すべての論理ホストと物理ホストのJP1/AJS3サービスを停止します。セットアップ対象とする論理ホストのIPアドレスを使って通信できる状態にしたあと，jajs_setup_clusterコマンドを実行してください。

jajs_setup_clusterコマンドの入力形式を次に示します。

jajs_setup_cluster
[-h 論理ホスト名]
-F スケジューラーサービス名
-d 共有フォルダ名
[-n スケジューラーサービスの識別番号]
[-m {cold|warm|hot}]
{-P 組み込みDBポート番号
-I 組み込みDBセットアップ識別子
[-M {s|m|l}] |
-S
}

jajs_setup_clusterコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_setup_cluster」を参照してください。

-hオプションには，JP1/Baseで設定した論理ホスト名を指定します。

-Fオプションは必ず指定してください。

-dオプションは，実行系の環境設定時には必ず指定してください。このオプションには，共有フォルダと共有ファイルを作成する，共有ディスク上のフォルダを指定します。共有フォルダとして，「指定したフォルダ名¥jp1ajs2¥」を作成し，ローカルディスクの定義ファイル（JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥conf¥下のファイル）をコピーします。実行するときには，必ず共有ディスクをマウントしておいてください。省略した場合は，待機系の環境設定を行います。

-nオプションを省略した場合は，使用していない識別番号のいちばん小さい値が仮定されます。

-mオプションには，スケジューラーサービスの起動モードを指定します。実行系の環境設定時にだけ有効です。省略した場合は，環境設定パラメーターDEFAULTSERVICENAMEに指定されたスケジューラーサービスの値を引き継ぎます。

-Pオプションおよび-Iオプションは，論理ホストのセットアップ時に，同時に組み込みDBのセットアップを実行する場合に指定します。

-Pオプションには，論理ホストで使用する組み込みDBのポート番号を指定します。

-Iオプションには，論理ホストで使用する組み込みDBのセットアップ識別子を指定します。

この場合は次の設定で組み込みDBがセットアップされます。

・システムログ運用：行わない

・システムファイルの二重化 ：行わない

・アンロードログファイル：使用しない

・データ領域ディレクトリ：共有フォルダ¥jp1ajs2¥embdb¥-Iオプション指定値¥dbarea

・作業領域ディレクトリ：JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥embdb¥-Iオプション指定値¥dbarea

・組み込みDB運用ディレクトリ：JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥embdb¥-Iオプション指定値

・データベース領域の自動増分：行う

・システムログの自動増分：行う

その他はデフォルト値が設定されます。

-Mオプションには，データベースモデルを指定します。省略した場合は，s（小規模）が仮定されます。

このオプションは，JP1/AJS3のバージョンが10-00以降の場合にだけ使用できます。

-Sオプションは，組み込みDBの高度なセットアップを実行する場合に指定します。

-Sオプションを指定した場合，論理ホストのセットアップ時に組み込みDBのセットアップは実行されません。別途，組み込みDBをセットアップする必要があります。

ジョブ実行環境を作成するために，次のコマンドを実行する。

jpqimport -dt isam -ci QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境構成定義ファイル名 [-mh 論理ホスト名]

jpqimportコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　jpqimport」を参照してください。

組み込みDBの高度なセットアップを実行する。

手順3で-Sオプションを指定した場合，組み込みDBの高度なセットアップを実施します。

組み込みDBの高度なセットアップについては，「付録D 組み込みDBの高度なセットアップ（クラスタ構成の場合）」を参照してください。

JP1/AJS3 Console Managerの環境設定をする。

JP1/AJS3 Console Managerを使用している場合，次の手順でJP1/AJS3 Console Managerの環境設定をしてください。

JP1/AJS3 Console Agentのクラスタ運用時の環境設定は，JP1/AJS3 Managerのクラスタ運用時のセットアップ中に実施されるため，JP1/AJS3 Console Agentのクラスタ運用時の環境設定は必要ありません。

次のコマンドを実行して，環境設定パラメーターDATADIRECTORYに論理ホストのデータディレクトリのフォルダパスを設定します。

jajs_config -k [論理ホスト名¥JP1AJS2CONSOLEMANAGER] "DATADIRECTORY"="論理ホストのデータディレクトリのフォルダパス"

（例）論理ホスト名が「node0」で，論理ホストの共有フォルダが「e:¥shdsk¥node0」の場合

jajs_config -k [node0¥JP1AJS2CONSOLEMANAGER] "DATADIRECTORY"="e:¥shdsk¥node0¥jp1ajs2cm¥database"

キューレスジョブを利用する場合は，キューレスジョブのセットアップをする。

次のコマンドを実行します。

ajsqlsetup -h 論理ホスト名 -F スケジューラーサービス名

ajsqlsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlsetup」を参照してください。

注意事項

ajsqlsetupコマンドを実行すると，共有ディスク上にキューレスジョブの実行に必要なファイルを作成してチェックするため，必ず共有ディスクをマウントしてから実行してください。

接続元制限を設定する。

接続元制限の有効／無効や，接続を許可するIPアドレスが物理ホストと異なる場合は，論理ホストで接続元制限の設定をしてください。

物理ホストと同じ設定で問題ない場合でも，自ホストのIPアドレスとして論理ホスト用IPアドレスが新たに割り当てられることになるため，接続元制限が有効な物理ホストおよび論理ホストの接続許可設定ファイルに論理ホスト用IPアドレスを追加してください。

接続元制限の設定方法については，「4.4 JP1/AJS3への接続を制限する設定」を参照してください。

論理ホストのサービスの設定を確認する。

環境設定パラメーターSTARTMODEなどに，運用に適したオプションが設定されているか確認してください。

組み込みDBのサービスを停止する。

この手順で「JP1/AJS3 Database _JFn」※がサービスに追加された場合，追加された「JP1/AJS3 Database _JFn」が停止していることを確認してください。「JP1/AJS3 Database _JFn」が起動している場合は，停止してください。

注※

「_JFn」は論理ホストのJP1/AJS3サービスが使用する組み込みDBセットアップ識別子です。

論理ホストの環境設定パラメーターEventServerNameの設定値を変更する。

物理ホストの環境設定パラメーターEventServerNameにFQDN形式の物理ホスト名を指定している場合は，論理ホストの環境設定パラメーターEventServerNameの設定値をFQDN形式の論理ホスト名に変更してください。

環境設定パラメーターEventServerNameについては「6.3.18 DNSを使ったシステムでのイベントサーバ名の設定」を参照してください。

これで実行系での作業は完了です。

注意事項

設定は論理ホストごとに実施してください。

実行系の論理ホストの設定（jajs_setup_clusterコマンド）は，環境設定パラメーターDEFAULTSERVICENAMEに指定されたスケジューラーサービスの環境をコピーして，論理ホスト環境を作成します。

論理ホストでスケジューラーサービスの追加が必要な場合は，「8.2.7(1) 論理ホストでスケジューラーサービスを追加する」を参照して設定してください。

実行系の論理ホストの設定（jajs_setup_clusterコマンド）を実行すると，論理ホスト用の設定ファイルが共有フォルダのconfフォルダ配下に作成されます。論理ホストの設定を変更する場合は，論理ホスト用の設定ファイルを編集してください。

(2)　待機系での作業（JP1/AJS3 - Manager）

JP1/AJS3 Consoleを使用する場合は，物理ホストのセットアップをする。

JP1/AJS3 Console ManagerおよびJP1/AJS3 Console Agentを使用する場合は，それぞれ次のコマンドを実行します。

JP1/AJS3 Consoleインストール先フォルダ¥bin¥ajscmsetup.exe
JP1/AJS3インストール先フォルダ¥bin¥ajscasetup.exe

すでに物理ホストのセットアップがされている場合は上記コマンドの実行は不要です。ただし，JP1/AJS3 Consoleのサービスの起動方法が「自動」になっていない場合は，「自動」にしてください。

実行系でのJP1/Base，JP1/AJS3，JP1/IMの作業を完了させたあと，実行系の共通定義情報を退避し，待機系に共通定義情報を設定する。

実行系での作業が完了したあと，実行系でjbsgetcnfコマンドを実行し，共通定義情報を退避します。その退避ファイルを待機系にコピーし，退避ファイルを引数に指定してjbssetcnfコマンドを実行します。実行するコマンドを次に示します。

実行系

jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

待機系

jbssetcnf 退避ファイル名

JP1/Baseの待機系での作業をする。

JP1/Baseの作業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

なお，物理ホストと論理ホストを同時に起動する場合，物理ホストのjp1hosts情報またはjp1hosts2情報に，物理ホストのIPアドレスを設定する必要があります。

jajs_setup_clusterコマンドを実行して，論理ホストを設定する。

jajs_setup_clusterコマンドの入力形式を次に示します。

jajs_setup_cluster
[-h 論理ホスト名]
-F スケジューラーサービス名
[-S|-C 組み込みDB設定ファイル名]

-hオプションには，JP1/Baseで設定した論理ホスト名を指定します。

-Fオプションには，実行系で指定したスケジューラーサービス名を必ず指定します。

-Sオプションは，組み込みDBの高度なセットアップを実行する場合に指定します。

-Sオプションを指定した場合，論理ホストのセットアップ時に組み込みDBのセットアップは実行されません。別途，組み込みDBをセットアップする必要があります。

-Cオプションは，実行系で組み込みDBを構築する際に，高度なセットアップを行った場合，または実行系でjajs_setup_clusterコマンドに-Mオプションを指定して実行した場合に指定します。このオプションを指定する場合，コマンドの実行前に，組み込みDB設定ファイルを実行系から待機系にコピーしておいてください。

また，実行系で組み込みDBの高度なセットアップを行っている場合，ajsembdbinstlコマンドおよびajsembdbbuildコマンド実行時に指定した次のディレクトリを，jajs_setup_clusterコマンドを実行する前に待機系であらかじめ作成してください。

・アンロードログファイル作成ディレクトリ

・組み込みDB作業領域ディレクトリ

・組み込みDBインストール先フォルダ

なお，アンロードログファイル作成ディレクトリは，実行系のセットアップ時にローカルディスク上のディレクトリを指定した場合，待機系でも作成が必要です。

このオプションを指定すると，論理ホストの組み込みDBが，実行系と同じ内容でセットアップされます。

組み込みDB設定ファイルの出力先を次に示します。

組み込みDB運用ディレクトリ¥conf¥ajsdbst¥ajsembdbセットアップ識別子.conf

バージョン09-50以前のJP1/AJS3で構築された組み込みDBには，このオプションは指定できません。

組み込みDBの高度なセットアップを実行する。

手順4で-Sオプションを指定した場合，組み込みDBの高度なセットアップを実施します。

組み込みDBの高度なセットアップについては，「付録D 組み込みDBの高度なセットアップ（クラスタ構成の場合）」を参照してください。

キューレスジョブを利用する場合は，キューレスジョブのセットアップをする。

次のコマンドを実行します。

ajsqlsetup -h 論理ホスト名 -F スケジューラーサービス名 -nc

ajsqlsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlsetup」を参照してください。

組み込みDBのサービスを停止する。

この手順で「JP1/AJS3 Database _JFn」※がサービスに追加された場合，追加された「JP1/AJS3 Database _JFn」が停止していることを確認してください。「JP1/AJS3 Database _JFn」が起動している場合は，停止してください。

注※

「_JFn」は論理ホストのJP1/AJS3サービスが使用する組み込みDBセットアップ識別子です。

これで待機系での作業は終了です。

注意事項

設定は論理ホストごとに実施してください。

論理ホストでスケジューラーサービスを追加する設定が必要な場合は，「8.2.7(1) 論理ホストでスケジューラーサービスを追加する」を参照して設定してください。

(3)　実行系での作業（JP1/AJS3 - Agent）

JP1/Baseの実行系での作業をする。

JP1/Baseの作業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

なお，物理ホストと論理ホストを同時に起動する場合，物理ホストと論理ホスト両方のjp1hosts情報またはjp1hosts2情報に物理ホストのIPアドレスを設定する必要があります。この設定のほかにも，ネットワーク構成や運用環境によってjp1hosts情報またはjp1hosts2情報の設定が必要な場合があります。マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のクラスタ運用に関する注意事項，およびjp1hosts情報またはjp1hosts2情報の設定方法を参照し，必要な設定を行ってください。

jajs_setup_clusterコマンドを実行して論理ホストを設定し，共有ディスク上に共有ファイル，共有フォルダを作成する。

jajs_setup_clusterコマンドの入力形式を次に示します。

jajs_setup_cluster -h 論理ホスト名 [-d 共有フォルダ名]

-hオプションには，JP1/Baseで設定した論理ホスト名を指定します。

-dオプションは，実行系の環境設定時には必ず指定してください。このオプションには，共有フォルダと共有ファイルを作成する，共有ディスク上のフォルダを指定します。共有フォルダとして，「指定したフォルダ名¥jp1ajs2¥」を作成し，ローカルディスクの定義ファイル（JP1/AJS3のインストール先フォルダ¥conf下のファイル）をコピーします。実行するときには，必ず共有ディスクをマウントしておいてください。省略した場合は，待機系の環境設定を行います。

キューレスジョブを利用する場合は，キューレスジョブのセットアップをする。

次のコマンドを実行します。

ajsqlsetup -h 論理ホスト名

ajsqlsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlsetup」を参照してください。

注意事項

ajsqlsetupコマンドを実行すると，共有ディスク上にキューレスジョブの実行に必要なファイルを作成してチェックするため，必ず共有ディスクをマウントしてから実行してください。

接続元制限を設定する。

接続元制限の有効／無効や，接続を許可するIPアドレスが物理ホストと異なる場合は，論理ホストで接続元制限の設定をしてください。

接続元制限に関する設定が物理ホストと論理ホストで同じ場合は，論理ホストで設定する必要はありません。

接続元制限の設定方法については，「4.4 JP1/AJS3への接続を制限する設定」を参照してください。

論理ホストの環境設定パラメーターEventServerNameの設定値を変更する。

物理ホストの環境設定パラメーターEventServerNameにFQDN形式の物理ホスト名を指定している場合は，論理ホストの環境設定パラメーターEventServerNameの設定値をFQDN形式の論理ホスト名に変更してください。

環境設定パラメーターEventServerNameについては「6.3.18 DNSを使ったシステムでのイベントサーバ名の設定」を参照してください。

これで実行系での作業は完了です。

注意事項

設定は論理ホストごとに実施してください。

(4)　待機系での作業（JP1/AJS3 - Agent）

実行系でのJP1/Base，JP1/AJS3，JP1/IMの作業を完了させたあと，実行系の共通定義情報を退避し，待機系に共通定義情報を設定する。

実行系での作業が完了したあと，実行系でjbsgetcnfコマンドを実行し，共通定義情報を退避します。その退避ファイルを待機系にコピーし，退避ファイルを引数に指定してjbssetcnfコマンドを実行します。実行するコマンドを次に示します。

実行系

jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

待機系

jbssetcnf 退避ファイル名

JP1/Baseの待機系での作業をする。

JP1/Baseの作業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

なお，物理ホストと論理ホストを同時に起動する場合，物理ホストのjp1hosts情報またはjp1hosts2情報に，物理ホストのIPアドレスを設定する必要があります。

jajs_setup_clusterコマンドを実行して，論理ホストを設定する。

jajs_setup_clusterコマンドの入力形式を次に示します。

jajs_setup_cluster -h 論理ホスト名

-hオプションには，JP1/Baseで設定した論理ホスト名を指定します。

キューレスジョブを利用する場合は，キューレスジョブのセットアップをする。

次のコマンドを実行します。

ajsqlsetup -h 論理ホスト名

ajsqlsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlsetup」を参照してください。

これで待機系での作業は終了です。

注意事項

設定は論理ホストごとに実施してください。

8.2.3　共通定義情報変更時の作業

クラスタ運用の場合，JP1/Base，JP1/AJS3およびJP1/IMの共通定義情報を各物理ホスト上で一致させる必要があります。実行系の物理ホストでJP1/Base，JP1/AJS3，JP1/IMの設定が完了し，共通定義情報を変更したあと※に次に示すコマンドを実行して，各物理ホスト上の情報を一致させてください。

なお，この操作は，JP1/Base，JP1/AJS3およびJP1/IMすべての製品に影響を与えるので注意してください。

実行系

jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

待機系

jbssetcnf 退避ファイル名

注※

JP1/AJS3を使用している場合に，JP1/Base，JP1/AJS3およびJP1/IMの共通定義情報が更新されるタイミングを次に示します。

JP1/Baseのjbssetcnfコマンド（環境設定ファイル内の情報をレジストリーに登録するコマンド）で共通定義情報を変更したとき。

JP1/AJS3の次に示すコマンドで，JP1/AJS3の設定を変更したとき。

・jpqregguestuserコマンド

・jpqreguserコマンド

JP1/AJS3の次に示すコマンドで，JP1/AJS3のセットアップをしたとき。

・jajs_setupコマンド

・jajs_configコマンド

・jajs_setup_clusterコマンド

・ajsembdbsetupコマンド

・ajscasetupコマンド

・ajscmsetupコマンド

JP1/AJS2の［マネージャー環境設定］ダイアログボックスまたは［エージェント環境設定］ダイアログボックスで，設定を変更したとき。

JP1/Power Monitorのjaomajs2confsetコマンド（JP1/AJS3と連携して，JP1/AJS3でホストの電源を制御する場合に必要な環境を設定するコマンド）で，JP1/AJS3との連携を設定したとき。

8.2.4　クラスタソフトへの登録

使用するクラスタソフトに，論理ホストのJP1/AJS3サービスを登録してください。登録方法の詳細については，各クラスタソフトのドキュメントを参照してください。

クラスタソフトに設定する情報

環境設定で登録された「JP1_AJS2_論理ホスト名」という名称のサービスをクラスタソフトに登録してください。

JP1/AJS3サービスは，使用するIPアドレスおよび共有ディスクと一緒に，実行系から待機系に引き継がれるようにしてください。アプリケーションプログラムも一緒に引き継がれるように設定してください。

IPアドレスおよび共有ディスクが引き継がれ，待機系のJP1/Baseが起動したあとにJP1/AJS3が起動するようにしてください。

JP1/AJS3サービスの起動・停止

クラスタソフトに登録したJP1/AJS3サービスは，クラスタソフトの操作で起動または停止してください。

JP1/AJS3の運用監視

JP1/AJS3サービスの起動状態は，クラスタソフトによって監視されます。

次の環境設定パラメーターを設定すると，回復できない障害によって組み込みDBサービスが停止状態になった場合に，JP1/AJS3のサービスを停止することでクラスタソフトによって障害を検知できます。

環境設定パラメーター

説明

"RDBCHECKINTERVAL"=

組み込みDBサービスとの接続を確認し，切断を検知したときにスケジューラーサービスを自動的に停止させます。

環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

注意事項

JP1/AJS3 Consoleを使用する場合，JP1/AJS3 Consoleのサービスをクラスタソフトに登録する必要はありません。

キューレスジョブを使用する場合は，「8.2.5 キューレスジョブ実行環境の設定」を参照してください。

クラスタ運用時のセットアップ後，最初のJP1/AJS3のサービスを起動するときは，JP1/AJS3のサービスを起動する前に，「JP1/AJS3 Database _JFn」※が停止されていることを確認してください。「JP1/AJS3 Database _JFn」が起動している場合は，「JP1/AJS3 Database _JFn」を停止したあとに，JP1/AJS3のサービスを起動してください。クラスタ運用を開始してからは，「JP1/AJS3 Database _JFn」を停止する必要はありません。

使用するクラスタソフトに，「JP1/AJS3 Database _JFn」※のサービスを登録する必要はありません。JP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00より前の場合は，「JP1/AJS3 Database ClusterService _JFn」※のサービスも登録する必要はありません。

注※

「_JFn」は論理ホストのJP1/AJS3サービスが使用する組み込みDBセットアップ識別子です。

8.2.5　キューレスジョブ実行環境の設定

キューレスジョブを使用する場合は，系切り替え時に系切り替え元ホストで論理ホストのデタッチ，および系切り替え先ホストの論理ホストのアタッチが必要です。

系切り替え時に自動で論理ホストのアタッチおよびデタッチを行う場合は，次の操作を行ってください。

(1)　JP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agentを新規インストールして環境を構築する場合

JP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agentを新規インストールして環境を構築する場合に，実行系および待機系で行う操作の手順を次に示します。

JP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agentを新規インストールする。

インストール手順については，「2.2.2 JP1/AJS3シリーズプログラムをインストールする」を参照してください。

物理ホストをセットアップする。

セットアップ手順については，「3. セットアップ」を参照してください。

論理ホストをセットアップする。

セットアップ手順については，「8.2.2 クラスタシステムの環境設定の手順」を参照してください。

jp1ajs_hstd.confファイルを編集する。

手順3でセットアップした論理ホストのjp1ajs_hstd.confファイルを編集します。

JP1/AJS3 - Managerをインストールしていて，標準構成（ISAMレス構成）やスケジューラーの状態監視の設定時などにjp1ajs_hstd.confファイルを更新している場合

jp1ajs_hstd.confファイルのバックアップを作成し，jp1ajs_hstd.confファイルの先頭に次の行を追加してください。

　　qlcltd|ajsqlcltd.exe|||1800|

JP1/AJS3 - Managerをインストールしていて，jp1ajs_hstd.confファイルを更新していない場合

jp1ajs_hstd.confファイルのバックアップを作成したあと，jp1ajs_hstd.confファイルを削除してください。そのあと，jp1ajs_hstd_ql.conf.modelファイルをコピーして，コピーしたファイルをjp1ajs_hstd.confにリネームしてください。

JP1/AJS3 - Agentをインストールしている場合

jp1ajs_spmd.confファイルのバックアップを作成したあと，jp1ajs_spmd.confファイルを削除してください。そのあと，jp1ajs_spmd_ql.conf.modelファイルをコピーして，コピーしたファイルをjp1ajs_spmd.confにリネームしてください。

jp1ajs_hstd.confファイルを編集する必要はありません。

jp1ajs_hstd.confファイルおよびjp1ajs_hstd_ql.conf.modelファイル格納フォルダは，共有フォルダ名¥jp1ajs2¥confです。

キューレスエージェントサービスおよびキューレスファイル転送サービスを起動する。

キューレスエージェントサービスを起動します。JP1/AJS3 - Managerの場合は，キューレスファイル転送サービスも起動してください。

(2)　JP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agentをバージョンアップインストールして環境を構築する場合

JP1/AJS2 - ManagerまたはJP1/AJS2 - Agentのバージョン7からバージョンアップインストールして環境を構築する場合に，実行系および待機系で行う操作の手順を次に示します。

JP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agentをバージョンアップインストールする。

バージョンアップインストール手順については，「2.2.2 JP1/AJS3シリーズプログラムをインストールする」を参照してください。

すでにバージョンアップインストール済みの場合，再度インストールする必要はありません。

物理ホストのキューレスジョブ実行環境をセットアップする。

物理ホストのキューレスジョブ実行環境をセットアップしていない場合は，ajsqlsetupコマンドを使用してセットアップしてください。ajsqlsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlsetup」を参照してください。

論理ホストをセットアップする。

論理ホストをセットアップしていない場合は，セットアップしてください。

セットアップ手順については，「8.2.2 クラスタシステムの環境設定の手順」を参照してください。

また，論理ホストのセットアップ時にキューレスジョブ実行環境をセットアップしていない場合は，ajsqlsetupコマンドを使用してセットアップしてください。ajsqlsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlsetup」を参照してください。

jp1ajs_hstd.confファイルを編集する。

自動アタッチ・デタッチ対象論理ホストのjp1ajs_hstd.confファイルを編集します。

JP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールしている場合

jp1ajs_hstd.confファイルに次の行が記載されているかを確認してください。記載がなければ，jp1ajs_hstd.confファイルのバックアップを作成した上で，jp1ajs_hstd.confファイルの先頭に次の行を追加してください。

　　qlcltd|ajsqlcltd.exe|||1800|

JP1/AJS3 - Agentをバージョンアップインストールしている場合

jp1ajs_spmd.confファイルのバックアップを作成したあと，jp1ajs_spmd.confファイルを削除してください。そのあと，jp1ajs_spmd_ql.conf.modelファイルをコピーして，コピーしたファイルをjp1ajs_spmd.confにリネームしてください。

jp1ajs_hstd.confファイルを編集する必要はありません。

jp1ajs_hstd.confファイルおよびjp1ajs_hstd_ql.conf.modelファイル格納フォルダは，共有フォルダ名¥jp1ajs2¥confです。

キューレスエージェントサービスおよびキューレスファイル転送サービスを起動する。

キューレスエージェントサービスを起動します。JP1/AJS3 - Managerの場合は，キューレスファイル転送サービスも起動してください。

上記の設定後，論理ホストのJP1/AJS3のサービス起動時に，キューレスクラスタプロセスが同時に起動され，自動でキューレスクラスタプロセスから論理ホストのアタッチが行われます。また，論理ホストのJP1/AJS3のサービス停止時に，キューレスクラスタプロセスが同時に停止され，自動でキューレスクラスタプロセスから論理ホストのデタッチが行われます。

(3)　キューレスジョブ使用時に論理ホストを自動でアタッチ・デタッチする場合の注意事項

この機能は，論理ホストごとに設定する必要があります。その際，キューレスクラスタプロセスは，論理ホストごとに生成されます。

キューレスジョブを使用しない論理ホストでは，この機能を設定する必要はありません。

この機能は，クラスタシステム運用をしていない論理ホストでも設定できます。

クラスタシステム運用時にこの機能を使用しない場合は，系切り替え時に手動でajsqlattachコマンドおよびajsqldetachコマンドを実行し，論理ホストのアタッチ・デタッチを行ってください。

この機能を使用する場合は，実行系・待機系ともにキューレスエージェントサービスを事前に起動しておく必要があります。また，系切り替え時にキューレスエージェントサービスを起動・停止する必要はありません。

この機能は，物理ホストでは使用できません。

デフォルトの設定では，自動アタッチに失敗してもキューレスクラスタプロセスを異常終了させないで，論理ホストのJP1/AJS3のサービス起動処理を続行します。キューレスクラスタプロセスを異常終了させて，JP1/AJS3のサービスの起動処理を中止したい場合は，環境設定パラメーターAJSQL_CLUSTERREQに「error」を設定してください。AJSQL_CLUSTERREQの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

自動デタッチに失敗した場合は，キューレスクラスタプロセスが異常終了します。また，論理ホストのJP1/AJS3のサービス停止処理も異常終了します。

この機能の使用時は，未使用時のjajs_spmd_statusコマンドの実行結果と異なり，キューレスクラスタプロセスの状態も出力されます。

（出力例）

未使用時
    c:¥>jajs_spmd_status -h LHOST1
    KNAD3690-I JP1/AJS3の状態通知処理を開始します
    稼働中のプロセスを表示します
    プロセス名称  スケジューラーサービス名  プロセスID
       jajs_dbmd                                   301
       ajsdbmgrd                                   310
           ：
      jpomanager                  AJSROOT1         557
      ajsmasterd                  AJSROOT1         565
    KNAD3691-I プロセスは全て起動しています

使用時
    c:¥>jajs_spmd_status -h LHOST1
    KNAD3690-I JP1/AJS3の状態通知処理を開始します
    稼働中のプロセスを表示します
    プロセス名称  スケジューラーサービス名  プロセスID
       jajs_dbmd                                   301
       ajsdbmgrd                                   310
            ：
          qlcltd                                   320
            ：
      jpomanager                  AJSROOT1         557
      ajsmasterd                  AJSROOT1         565
    KNAD3691-I プロセスは全て起動しています

(4)　注意事項

環境設定パラメーターAJSQL_ATTACHの値を「yes」に設定して論理ホストをアタッチする場合，系切り替え時にクラスタソフトなどで系切り替え元のキューレスエージェントサービスを停止し，系切り替え先のキューレスエージェントサービスを起動する必要があります。

このため，物理ホストや系切り替え元のキューレスエージェントサービスにアタッチしているほかの論理ホストで実行していたキューレスジョブが，起動失敗，異常検出終了，または終了状態不明となるおそれがあります。複数のホストでキューレスジョブを実行する運用の場合は，AJSQL_ATTACHを使用しないで，この設定を使用してください。

環境設定パラメーターAJSQL_ATTACHについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

キューレスエージェントサービスから物理ホストをデタッチした状態で論理ホストだけを運用しないでください。

キューレスジョブの起動失敗時に出力するエラーメッセージ，およびジョブ実行時に標準エラー出力に出力した内容がマネージャーホストへ通知されない場合があります。

8.2.6　論理ホストの削除

Windowsの場合，論理ホストの削除は，実行系・待機系の両方で実行します。論理ホストの削除手順を次に示します。

なお，実行系または待機系だけで実施する手順や，特定の条件に該当するときだけ実施する手順については，説明の中に記載しています。特に記載がない場合は，実行系・待機系の両方で実施する手順です。

(1)　JP1/AJS3 - Manager

JP1/AJS3 - Managerの，論理ホスト削除手順を次に示します。

JP1/AJS3サービスを停止する。

物理ホストおよびすべての論理ホストのJP1/AJS3サービスを停止してください。

論理ホストに構築されたデータベース環境をアンインストールする。

ajsembdbuninstlコマンドを実行して論理ホストに構築されたデータベース環境をアンインストールしてください。論理ホストに構築されたデータベース環境をアンインストールしないで論理ホストを削除した場合，データベース環境をアンインストールできなくなってしまうので注意してください。ajsembdbuninstlコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbuninstl」を参照してください。

コマンドの実行例を次に示します。

ajsembdbuninstl -mh 論理ホスト名

JP1/Baseの論理ホストを削除する。

論理ホストの削除方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

注意事項

JP1/Baseの論理ホストを削除しないでJP1/AJS3の論理ホスト情報だけを削除する場合は，次の手順を実施してください。

1. JP1/AJS3の論理ホストサービスを削除する。

次に示すコマンドを実行して，論理ホストサービスを削除してください。

sc delete JP1_AJS2_論理ホスト名

scコマンドは，Windowsのコマンドです。scコマンドの詳細については，Microsoftのドキュメントを参照してください。

2. JP1/AJS3の論理ホストに関する環境設定パラメーターを削除する。

次に示すコマンドを実行して，情報を削除してください。

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1AJS2

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1NBQAGENT

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1NBQMANAGER

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1NBQCLIENT

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1NBQNOTIFY

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1AOMMANAGER

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1AOMAGENT

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1AJSMANAGER

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1AJS2COMMON

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1QLAGENT

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1AJS2CONSOLEMANAGER

なお，設定されている情報がない場合，これらのコマンドの実行時に次のメッセージが出力されることがありますが，無視してください。

KAVA0405-I The specified -cで指定した文字列 does not exist [論理ホスト名]. Processing Stops.

共有ディスク上の共有ファイルおよびディレクトリを削除する。

論理ホストを削除すると，JP1/Base，JP1/IM，JP1/AJS3の論理ホスト情報およびサービスが削除されます。ただし，共有ディスク上の共有ファイルおよび共有フォルダは削除されません。手動で削除してください。

この手順は，共有ディスクが参照できる実行系または待機系のどちらか一方だけで実施します。

JP1/AJS3の物理ホストの環境設定パラメーターをクラスタ未設定の状態に変更する。

すべての論理ホストを削除した場合，JP1/AJS3の物理ホストの環境設定パラメーターをクラスタシステム未設定の状態に変更してください。ただし，すべての論理ホストを削除したあとに，物理ホストを一度も起動しないで論理ホストを再構築する場合は，この手順は不要です。

JP1/AJS3の物理ホストの環境設定パラメーターをクラスタシステム未設定の状態にするには，次のコマンドを実行して，「(3) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定します。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

注意事項

jajs_configコマンドは，定義キーごとに実行する必要があります。

環境変数JP1_HOSTNAMEを削除する。

(2)　JP1/AJS3 - Agent

JP1/AJS3 - Agentの，論理ホスト削除手順を次に示します。

JP1/AJS3サービスを停止する。

物理ホストおよびすべての論理ホストのJP1/AJS3サービスを停止してください。

JP1/Baseの論理ホストを削除する。

論理ホストの削除方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

注意事項

JP1/Baseの論理ホストを削除しないでJP1/AJS3の論理ホスト情報だけを削除する場合は，次の手順を実施してください。

1. JP1/AJS3の論理ホストサービスを削除する。

次に示すコマンドを実行して，論理ホストサービスを削除してください。

sc delete JP1_AJS2_論理ホスト名

scコマンドは，Windowsのコマンドです。scコマンドの詳細については，Microsoftのドキュメントを参照してください。

2. JP1/AJS3の論理ホストに関する環境設定パラメーターを削除する。

次に示すコマンドを実行して情報を削除してください。

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1AJS2

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1NBQAGENT

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1NBQCLIENT

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1NBQNOTIFY

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1AOMAGENT

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1AJS2COMMON

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名 -c JP1QLAGENT

なお，設定されている情報がない場合，これらのコマンドの実行時に次のメッセージが出力されることがありますが，無視してください。

KAVA0405-I The specified -cで指定した文字列 does not exist [論理ホスト名]. Processing Stops.

共有ディスク上の共有ファイルおよびディレクトリを削除する。

論理ホストを削除すると，JP1/Base，JP1/IM，JP1/AJS3の論理ホスト情報およびサービスが削除されます。ただし，共有ディスク上の共有ファイルおよび共有フォルダは削除されません。手動で削除してください。

この手順は，共有ディスクが参照できる実行系または待機系のどちらか一方だけで実施します。

JP1/AJS3の物理ホストの環境設定パラメーターをクラスタ未設定の状態に変更する。

すべての論理ホストを削除した場合，JP1/AJS3の物理ホストの環境設定パラメーターをクラスタシステム未設定の状態に変更します。ただし，すべての論理ホストを削除したあとに，物理ホストを一度も起動しないで論理ホストを再構築する場合は，この手順は不要です。

JP1/AJS3の物理ホストの環境設定パラメーターをクラスタシステム未設定の状態にするには，次のコマンドを実行して，「(3) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定します。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

注意事項

jajs_configコマンドは，定義キーごとに実行する必要があります。

環境変数JP1_HOSTNAMEを削除する。

(3)　環境設定パラメーター一覧

表8‒3　JP1/AJS3 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Agentで論理ホストを削除する場合に設定する環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[JP1_DEFAULT¥JP1NBQAGENT¥Process]

IsHA

dword:00000000

[JP1_DEFAULT¥JP1NBQCLIENT¥Process]

IsHA

dword:00000000

[JP1_DEFAULT¥JP1NBQMANAGER¥Process]※

IsHA

dword:00000000

[JP1_DEFAULT¥JP1NBQNOTIFY¥Process]

IsHA

dword:00000000

注※

JP1/AJS3 - Managerの環境設定パラメーターのため，JP1/AJS3 - Managerの場合だけ設定を変更してください。JP1/AJS3 - Agentでは，設定の変更は不要です。

環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3 ジョブ実行環境設定」を参照してください。

8.2.7　論理ホストのスケジューラーサービスの多重起動の設定

スケジューラーサービスを多重起動するためには，まず追加するスケジューラーサービスの名称などの情報を設定します。次に，そのスケジューラーサービス用のデータベースを新規に作成します。

論理ホストでのスケジューラーサービスの追加手順，および追加したスケジューラーサービスの削除手順を次に示します。

(1)　論理ホストでスケジューラーサービスを追加する

論理ホストでスケジューラーサービスを追加する手順を次に示します。

(a)　実行系での作業

Windowsの［コントロールパネル］の［サービス］で，次に示すサービスを停止する。

追加の対象となる論理ホストのJP1/AJS3サービス

注意事項

対象となる論理ホストに構築されている，すべての組み込みDBを稼働状態にする必要があります。対象のJP1/AJS3 Database _JFn（nは1〜9，A〜Zの文字のどれか）サービスが開始していることを確認してください。開始していない場合は，JP1/AJS3 Database _JFnのサービスを開始してください。

ajsembdbstatusコマンドに-s ust -id _JFn（nは1〜9またはA〜Zのどれか）オプションを指定して実行し，組み込みDBが稼働状態になっていること（UNIT-STATがONLINEになっていること）を確認してください。稼働状態になっていない場合は，ajsembdbstartコマンドに-id _JFnオプションを指定して実行してください。

対象となる組み込みDBのセットアップ識別子（_JFn）については，ajsembdbidlistコマンドを実行して確認してください。

エクスプローラなどで，次に示すフォルダを共有ディスクに作成する。

データベースフォルダ

一時ファイル用フォルダ

ジョブ情報フォルダ

退避情報フォルダ

なお，退避情報フォルダ以外は，自ホスト内（物理ホストとすべての論理ホスト）に設定されている，ほかのスケジューラーサービスが使用するフォルダと重複しないようにしてください。また，ほかのスケジューラーサービスが使用するフォルダの配下にも作成しないでください。

スケジューラーサービスを追加するためにjajs_setupコマンドを実行する。

jajs_setup -a -h 論理ホスト名
 -F スケジューラーサービス名
 -p ジョブ状態通知ポートのサービス名
 -d データベースフォルダ名
 -t 一時ファイル用フォルダ名
 -j ジョブ情報フォルダ名
 -b 退避情報フォルダ名
 -n スケジューラーサービスの識別番号
 -D 論理ホスト共有フォルダ名
 [[-I セットアップ識別子
   -P 組み込みDBポート番号]
  [-M {s|m|l}]
 |-S]

（例）論理ホスト名が「LHOST」，論理ホストの共有フォルダが「x:¥products」の論理ホストに，「AJSROOT3」というスケジューラーサービスを追加する場合

jajs_setup -a -h LHOST
 -F AJSROOT3
 -p jp1ajs2report3
 -d "x:¥products¥jp1ajs2¥database¥schedule¥AJSROOT3"
 -t "x:¥products¥jp1ajs2¥tmp¥schedule3"
 -j "x:¥products¥jp1ajs2¥jobinf3"
 -b "x:¥products¥jp1ajs2¥backup¥schedule3"
 -n 3
 -D "x:¥products"
 -I _JF3
 -P 22222

jajs_setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_setup」を参照してください。

組み込みDBの高度なセットアップを実行する。

手順3で-Sオプションを指定した場合は，組み込みDBの高度なセットアップを実施します。組み込みDBの高度なセットアップについては，「付録D 組み込みDBの高度なセットアップ（クラスタ構成の場合）」を参照してください。

次のファイルをメモ帳などのテキストエディターで開く。

システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥Services

手順3で指定したジョブ状態通知ポートのサービス名に対するポート番号を設定する。

（例）ポート番号を「20248」として設定する場合

   jp1ajs2report3 20248/tcp

注意事項

設定するポート番号は，既存の番号と重ならないようにしてください。また，Windowsファイアウォールを設定した環境で運用する場合は，設定したポート番号（上記の例ではサービス名：jp1ajs2report3，ポート番号：20248）をWindowsファイアウォールの規則に登録し，ファイアウォールを透過できるようにしてください。

キューレスジョブを利用する場合は，キューレスジョブのセットアップをする。

次のコマンドを実行します。

ajsqlsetup -F スケジューラーサービス名 -h 論理ホスト名

ajsqlsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlsetup」を参照してください。

組み込みDBを停止する。

追加の対象となる論理ホストの組み込みDBの，JP1/AJS3 Database _JFnのサービスを停止してください。

スケジューラーサービスを追加した論理ホストのJP1/AJS3サービスを再起動する。

設定した内容でスケジューラーサービスが追加され，起動します。再起動後，JP1/AJS3 - Viewなどで，追加したスケジューラーサービス名が付けられたルートジョブグループが表示されていることを確認してください。

(b)　待機系での作業

待機系の組み込みDBを設定する。

実行系でセットアップをする際，新規に組み込みDBを作成した場合（jajs_setupコマンドの-Iオプションに，すでにある組み込みDBのセットアップ識別子を指定しなかった場合）だけ，この作業が必要です。組み込みDBのセットアップ識別子は，ajsembdbidlistコマンドで確認できます。

実行するコマンドを次に示します。

ajsembdbinstl
 -s 組み込みDBインストール媒体格納ディレクトリ
 -id セットアップ識別子
 -mh 論理ホスト名

ajsembdbbuild
 -conf 組み込みDB設定ファイル名

セットアップ識別子は，実行系で指定した値と同じものを指定してください。

組み込みDB設定ファイルは，実行系の組み込みDB構築時に出力したファイルを待機系にコピーしてください。

組み込みDB設定ファイルの出力先を次に示します。

組み込みDB運用ディレクトリ¥conf¥ajsdbst¥ajsembdbセットアップ識別子.conf

各コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド」を参照してください。

（例）セットアップ識別子が「_JF3」，組み込みDB設定ファイルを「C:¥tmp¥ajsembdb_JF3.conf」に配置し，論理ホスト「LHOST」の組み込みDBを設定する場合

ajsembdbinstl
 -s "c:¥Program Files¥HITACHI¥jp1ajs2¥tools¥AJS3DB"
 -id _JF3
 -mh LHOST

ajsembdbbuild
 -conf "C:¥tmp¥ajsembdb_JF3.conf"

実行系の共通定義情報を待機系に設定する。

実行系での作業が完了したあと，実行系でjbsgetcnfコマンドを実行し，共通定義情報を退避します。その退避ファイルを待機系にコピーし，退避ファイルを引数に指定してjbssetcnfコマンドを実行します。

実行するコマンドを次に示します。

実行系

jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

待機系

jbssetcnf 退避ファイル名

次のファイルをメモ帳などのテキストエディターで開く。

システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥Services

(a)の実行系での作業の手順6で設定したポート番号を待機系に設定する。

（例）ポート番号を「20248」として設定する場合

   jp1ajs2report3 20248/tcp

注意事項

設定するポート番号は，実行系と同じ番号になるようにしてください。また，Windowsファイアウォールを設定した環境で運用する場合は，設定したポート番号（上記の例ではサービス名：jp1ajs2report3，ポート番号：20248）をWindowsファイアウォールの規則に登録し，ファイアウォールを透過できるようにしてください。

コマンド実行についての補足事項

スケジューラーサービスを多重起動している場合，「-F スケジューラーサービス名」オプションを指定しないでコマンドを実行すると，デフォルトのスケジューラーサービスに対する操作となります。

環境変数AJSCONFにスケジューラーサービス名を指定しておくと，-Fオプションを省略できます。

(2)　追加したスケジューラーサービスを削除する

スケジューラーサービスの削除は，実行系・待機系の両方で実行します。追加したスケジューラーサービスの削除手順を次に示します。

JP1/AJS3サービスを停止する。

物理ホスト，論理ホストのすべてのJP1/AJS3サービスを停止してください。

注意事項

対象となる論理ホストに構築されているすべての組み込みDBを稼働状態にする必要があります。対象のJP1/AJS3 Database _JFn（nは1〜9，A〜Zの文字のどれか）サービスが開始していることを確認してください。開始していない場合は，JP1/AJS3 Database _JFnのサービスを開始してください。

ajsembdbstatusコマンドに-s ust -id _JFn（nは1〜9またはA〜Zのどれか）オプションを指定して実行し，組み込みDBが稼働状態になっていること（UNIT-STATがONLINEになっていること）を確認してください。稼働状態になっていない場合は，ajsembdbstartコマンドに-id _JFnオプションを指定して実行してください。

対象となる組み込みDBのセットアップ識別子（_JFn）については，ajsembdbidlistコマンドを実行して確認してください。

スケジューラーサービスを削除するためにjajs_setupコマンドを実行する。

jajs_setup -e -F スケジューラーサービス名

（例）スケジューラーサービス「AJSROOT3」を削除する場合

jajs_setup -e -F AJSROOT3

jajs_setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_setup」を参照してください。

なお，待機系ではjajs_setupコマンドの代わりにjbsunsetcnfコマンドを実行してください。

jbsunsetcnf  -i -h 論理ホスト名 -c JP1AJSMANAGER -n スケジューラーサービス名

（例）スケジューラーサービス「AJSROOT3」を削除する場合

jbsunsetcnf  -i -h LHOST -c JP1AJSMANAGER -n AJSROOT3

スケジューラーサービスを追加したときに作成したフォルダを削除する。

jajs_setupコマンド実行時に作成した，次のフォルダを削除してください。

-dオプションに指定したデータベースフォルダ

-tオプションに指定したテンポラリーフォルダ

-jオプションに指定したジョブ情報フォルダ

-bオプションに指定した退避情報フォルダ

注意事項

-Dオプションに指定した論理ホスト共有フォルダは，削除しないでください。

組み込みDBを停止する。

すべての組み込みDBのJP1/AJS3 Database _JFnのサービスを停止してください。

JP1/AJS3サービスを起動する。

手順1で停止したサービスを再起動し，スケジューラーサービスが削除されていることを確認します。

(3)　不要となったデータベース環境をアンインストールする

不要となったデータベース環境のアンインストール手順については，「6.1.1(3) 不要となったデータベース環境をアンインストールする」を参照してください。

(4)　スケジューラーサービス名を変更する

スケジューラーサービスの名称を変更すると，JP1/AJS3の各種機能に影響を与えます。例えば，ユニットが異常終了したり，正しく実行されなかったりするなどの現象が発生する場合があります。このため，スケジューラーサービスの名称変更は，運用開始前のスケジューラーサービスに対して実施することを推奨します。

クラスタ環境でスケジューラーサービスの名称を変更する場合，実行系および待機系の両方でjajs_setupコマンドを実行してください。また，待機系でjajs_setupコマンドを実行する場合は，必ず実行系の共通定義情報を待機系に反映する前に実施してください。

クラスタ環境でスケジューラーサービス名を変更する流れを次に示します。

実行系で，スケジューラーサービス名を変更する。

運用開始前に実施する場合と運用開始後に実施する場合で，スケジューラーサービス名を変更する手順が異なります。手順については，「(a) 運用開始前にスケジューラーサービス名を変更する手順」または「(b) 運用開始後にスケジューラーサービス名を変更する手順」を参照してください。

実行系で次のコマンドを実行して，変更したスケジューラーサービス名が存在する論理ホストの共通定義情報を退避する。

jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

jbsgetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

待機系で，スケジューラーサービス名を変更する。

運用開始前に実施する場合と運用開始後に実施する場合で，スケジューラーサービス名を変更する手順が異なります。手順については，「(a) 運用開始前にスケジューラーサービス名を変更する手順」または「(b) 運用開始後にスケジューラーサービス名を変更する手順」を参照してください。

待機系で次のコマンドを実行して，手順2で退避した論理ホスト共通定義情報を反映する。

jbssetcnf 退避ファイル名

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

スケジューラーサービス名を，運用開始前に変更する手順と運用開始後に変更する手順を次に示します。

(a)　運用開始前にスケジューラーサービス名を変更する手順

jajs_setupコマンドを実行して，スケジューラーサービスの名称を変更する。

次のコマンドを実行します。

jajs_setup -r -F 変更前のスケジューラーサービス名 -A 変更後のスケジューラーサービス名

jajs_setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_setup」を参照してください。

(b)　運用開始後にスケジューラーサービス名を変更する手順

変更するスケジューラーサービスを停止し，スケジューラーサービスをコールドスタートする。

コールドスタート後は，名称変更の手順が終了するまでジョブネットを実行登録しないでください。

物理ホストとすべての論理ホストのJP1/AJS3サービスを停止する。

jajs_setupコマンドを実行して，スケジューラーサービスの名称を変更する。

（例）AJSROOT2をAJSROOT5に変更する場合

jajs_setup -r -F AJSROOT2 -A AJSROOT5

jajs_setupコマンド実行時にメッセージKAVS1133-Wが出力されなかった場合は，手順4，手順5を実行しないで，手順6以降の操作を実行してください。

jajs_setupコマンド実行時にメッセージKAVS1133-Wが出力された場合は，メッセージ中に出力される設定名称を確認してください。「ローカル日時」が出力されたときは手順4を，「サスペンド機能」が出力されたときは手順5の操作を実行してから，手順6以降の操作を実行してください。

注意事項

変更前のスケジューラーサービスにスケジューラーサービスローカル日時を設定している場合は，スケジューラーサービスの名称を変更する前に，スケジューラーサービスローカル日時とシステム日時の差分を取得しておいてください。スケジューラーサービスローカル日時は，ajslocaldateコマンドで取得してください。

システム日時の取得方法については，使用しているOSのドキュメントを参照してください。

スケジューラーサービスローカル日時の設定に失敗してメッセージKAVS1133-Wが出力された場合，手順4で，この差分を使用して変更後のスケジューラーサービスにスケジューラーサービスローカル日時を設定します。

スケジューラーサービスローカル日時を再設定する。

ajslocaldateコマンドを実行して，名称変更後のスケジューラーサービスに対してスケジューラーサービスローカル日時を設定します。

（例）スケジューラーサービスAJSROOT5のスケジューラーサービスローカル日時をホストの現在時刻より5分（300秒）進める場合

ajslocaldate -F AJSROOT5 -s 300

ajslocaldateコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajslocaldate」を参照してください。

サスペンド機能を再設定する。

ajssetupコマンドを実行して，名称変更後のスケジューラーサービスに対してサスペンド機能を有効にします。クラスタ環境の場合，共有ディスクが参照できる実行系または待機系のどちらか一方で実施します。

（例）スケジューラーサービスAJSROOT5のサスペンド機能を有効にする場合

ajssetup -F AJSROOT5 -m

ajssetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajssetup」を参照してください。

変更する前のスケジューラーサービス名が次に示す環境設定パラメーターに設定されている場合，jajs_configコマンドを実行して変更後のスケジューラーサービス名に変更する。

表8‒4　設定値を変更する必要のある環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER]

"DEFAULTSERVICENAME"=

デフォルトスケジューラーサービス名

"REMNETSERVICENAME"=

リモートジョブネットを実行するスケジューラーサービス名

（例）デフォルトスケジューラーサービス名をAJSROOT5に変更する場合

jajs_config -k [JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER] "DEFAULTSERVICENAME"="AJSROOT5"

（例）リモートジョブネットを実行するスケジューラーサービス名をAJSROOT5に変更する場合

jajs_config -k [JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER] "REMNETSERVICENAME"="AJSROOT5"

JP1/AJS3サービスを起動する。

次に示す場合は，スケジューラーサービス起動後，必要に応じてスケジューラーサービス設定を変更または再設定する。

ユニット定義に変更前のスケジューラーサービス名を指定している場合

JP1/AJS3の連携機能で，変更前のスケジューラーサービスを監視対象や情報収集対象としている場合

(c)　スケジューラーサービス名を変更する場合の注意事項

次に示すスケジューラーサービスの環境設定パラメーターは，標準でスケジューラーサービス名を含むディレクトリパスを使用しています。

AJSSYSDIR

AJSLOGDIR

AJSDBDIRECTORY

AJSLOGFILE1

AJSLOGFILE2

スケジューラーサービス名の変更後，環境設定パラメーターを変更しなくても運用に影響はありませんが，必要に応じて変更後のスケジューラーサービス名を含むディレクトリパスに変更することを検討してください。

環境設定パラメーターAJSDBDIRECTORYを変更する場合，変更後にajssetupコマンドでサスペンド機能の再設定が必要です。共有ディスクが参照できる実行系または待機系のどちらか一方で実施してください。

環境設定パラメーターを変更するには，jajs_configコマンドを使用します。jajs_configコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_config」を参照してください。

各環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

8.3　クラスタ運用時の注意事項

クラスタ運用時の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　11.6 クラスタシステムでの注意事項」を参照してください。

9　ディザスター・リカバリー運用時のセットアップ

この章では，JP1/AJS3をディザスター・リカバリー運用するシステムを構築する場合の，Windowsホストのセットアップについて説明します。

9.1　ディザスター・リカバリー運用時のセットアップの流れ

ここでは，JP1/AJS3をディザスター・リカバリー運用する場合のセットアップの流れについて説明します。

ディザスター・リカバリー運用時のセットアップの流れは，メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を同一名にするか別名にするかによって異なります。

ディザスター・リカバリー運用の概要については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　12.1 JP1/AJS3のディザスター・リカバリー運用」を参照してください。

9.1.1　ディザスター・リカバリー運用時のセットアップの流れ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を別名にする場合）

メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を別名にする場合の，ディザスター・リカバリー運用時のセットアップの流れを次の図に示します。

図9‒1　ディザスター・リカバリー運用のセットアップの流れ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を別名にする場合）

セットアップを開始する前に次の点を確認します。

コピー・ミラーリング機能を使用できる共有ディスクが用意されているか。

前提製品や関連製品をメインサイトとリモートサイトの論理ホスト環境に構築する場合は，ディスクのコピー・ミラーリング機能に対応している製品だけをコピーの対象にしてください。

共有ディスク間のコピーが停止しているか。

停止されていない場合は，ハードウェアの操作で共有ディスク間のコピーを停止してください。

リモートボリュームが書き込みできる状態になっているか。

手順については，使用しているハードウェアのマニュアルを参照してください。

メインサイトおよびリモートサイトのセットアップ手順の詳細については，次の個所を参照してください。

メインサイトのセットアップ

「9.2.1 メインサイトのセットアップ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を別名にする場合）」

リモートサイトのセットアップ

「9.2.3 リモートサイトのセットアップ」

また，JP1/AJS3 - Agentのセットアップ手順の詳細については，必要に応じて「9.3 JP1/AJS3 - Agentのセットアップ」を参照してください。

9.1.2　ディザスター・リカバリー運用時のセットアップの流れ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を同一名にする場合）

メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を同一名にする場合の，ディザスター・リカバリー運用時のセットアップの流れを次の図に示します。

図9‒2　ディザスター・リカバリー運用のセットアップの流れ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を同一名にする場合）

セットアップを開始する前に次の点を確認します。

コピー・ミラーリング機能を使用できる共有ディスクが用意されているか。

前提製品や関連製品をメインサイトとリモートサイトの論理ホスト環境に構築する場合は，ディスクのコピー・ミラーリング機能に対応している製品だけをコピーの対象にしてください。

共有ディスク間のコピーが停止しているか。

停止されていない場合は，ハードウェアの操作で共有ディスク間のコピーを停止してください。

リモートボリュームが書き込みできる状態になっているか。

手順については，使用しているハードウェアのマニュアルを参照してください。

メインサイトおよびリモートサイトのセットアップ手順の詳細については，次の個所を参照してください。

メインサイトのセットアップ

「9.2.2 メインサイトのセットアップ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を同一名にする場合）」

リモートサイトのセットアップ

「9.2.3 リモートサイトのセットアップ」

また，JP1/AJS3 - Agentのセットアップ手順の詳細については，必要に応じて「9.3 JP1/AJS3 - Agentのセットアップ」を参照してください。

9.2　メインサイトおよびリモートサイトのセットアップ

ディザスター・リカバリー運用に対応するための，メインサイトおよびリモートサイトのセットアップについて説明します。

9.2.1　メインサイトのセットアップ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を別名にする場合）

メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を別名にする場合の，メインサイトのセットアップ手順について説明します。

なお，非クラスタ環境の場合は，実行系での作業だけを実施してください。

注意事項

ここで説明する手順は，メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を別名にする場合にだけ対応しています。メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を同一名にする場合は，「9.2.2 メインサイトのセットアップ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を同一名にする場合）」を参照してください。

図9‒3　メインサイトのセットアップ手順

実行系および待機系で，次のホストをセットアップする。

JP1/Baseの物理ホスト※1

JP1/Baseの論理ホスト

JP1/AJS3の物理ホスト※1

JP1/AJS3の論理ホスト※2

注※1

すでにセットアップされている場合は，セットアップする必要はありません。

注※2

JP1/AJS3の論理ホストは，ハードウェアが持つディスクのコピー・ミラーリング機能を使用できる共有ディスクを使用します。

セットアップ手順は，クラスタ運用の場合と同じです。セットアップの詳細については，「8. クラスタ運用時のセットアップ」を参照してください。

注意事項

JP1/AJS3の構成が標準構成で，かつサブミットジョブまたはQUEUEジョブを実行する場合，実行系のJP1/AJS3 - Managerでjpqimportコマンドを実行する前にサブミットジョブの実行環境構成定義ファイルにリモートサイトのマネージャーホストをジョブ実行エージェントとして追加します。

あらかじめ，メインサイトとリモートサイトの両方のマネージャーホストをジョブ実行エージェントとして設定しておくと，リモートサイト側に運用を切り替えたあとも，リモートサイトのマネージャーホストで改めて設定しなくてもサブミットジョブおよびQUEUEジョブを実行できます。

jpqimportコマンドおよびサブミットジョブの実行環境構成定義ファイルについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　jpqimport」を参照してください。

マネージャー用接続元制限機能を有効にしており，かつメインサイトとリモートサイトの論理ホストのIPアドレスが異なる場合，マネージャー用接続許可設定ファイルに，リモートサイトの論理ホストのIPアドレスも設定します。

エージェント用接続元制限機能を有効にしており，かつメインサイトとリモートサイトの論理ホストのIPアドレスが異なる場合，自ホスト上でジョブを実行するときは，エージェント用接続許可設定ファイルに，リモートサイトの論理ホストのIPアドレスを設定します。

あらかじめ，メインサイトとリモートサイトの両方のIPアドレスを設定しておくと，リモートサイト側に運用を切り替えたあと，リモートサイトの接続許可設定ファイルを改めて設定しなくて済みます。

JP1/AJS3への接続を制限する設定については，「4.4 JP1/AJS3への接続を制限する設定」を参照してください。

実行系でajsembdbidlistコマンドを実行して，JP1/AJS3の論理ホストの組み込みDB情報を記録する。

次の内容を記録します。

組み込みDBのインストール先フォルダ

セットアップ識別子

リモートサイトをセットアップするときに，ここで記録した内容と同じ値を指定します。

ajsembdbidlistコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbidlist」を参照してください。

実行系で，ディザスター・リカバリー運用設定情報をエクスポートする。

次のコマンドを実行します。

jajs_rpenvexport -h メインサイトの論理ホスト名 -d 出力ディレクトリ名

実行系で，JP1/AJS3の論理ホストをメインサイトとして設定する。

次のコマンドを実行します。

jajs_rpsite -h メインサイトの論理ホスト名 -m SET

9.2.2　メインサイトのセットアップ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を同一名にする場合）

メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を同一名にする場合の，メインサイトのセットアップ手順について説明します。

なお，非クラスタ環境の場合は，実行系での作業だけを実施してください。

注意事項

ここで説明する手順は，メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を同一名にする場合にだけ対応しています。メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を別名にする場合は，「9.2.1 メインサイトのセットアップ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を別名にする場合）」を参照してください。

ディザスター・リカバリー運用の設定変更の場合など，すでに論理ホストがセットアップされているときは，次の作業を実施してください。

1. 実行系でJP1/AJS3の論理ホストをメインサイトとして設定します。次のコマンドを実行してください。

jajs_rpsite -h 論理ホスト名 -m SETSAME

2. 実行系の共通定義情報を待機系にコピーします。実行系で次のコマンドを実行し，共通定義情報を退避します。

jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

3. 退避ファイルを待機系にコピーしてから，退避ファイルを引数に指定してjbssetcnfコマンドを実行します。次のコマンドを実行してください。

jbssetcnf 退避ファイル名

4. ディザスター・リカバリー運用設定を変更します。手順については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　12.3.2 ディザスター・リカバリー運用設定変更の手順」を参照してください。

図9‒4　メインサイトのセットアップ手順

実行系で，次のホストをセットアップする。

JP1/Baseの物理ホスト※1

JP1/Baseの論理ホスト

JP1/AJS3の物理ホスト※1

JP1/AJS3の論理ホスト※2

注※1

すでにセットアップされている場合は，セットアップする必要はありません。

注※2

JP1/AJS3の論理ホストは，ハードウェアが持つディスクのコピー・ミラーリング機能を使用できる共有ディスクを使用します。

セットアップ手順は，クラスタ運用の場合と同じです。セットアップの詳細については，「8.2.2(1) 実行系での作業（JP1/AJS3 - Manager）」を参照してください。

注意事項

マネージャー用接続元制限機能を有効にしており，かつメインサイトとリモートサイトの論理ホストのIPアドレスが異なる場合，マネージャー用接続許可設定ファイルに，リモートサイトの論理ホストのIPアドレスも設定します。

エージェント用接続元制限機能を有効にしており，かつメインサイトとリモートサイトの論理ホストのIPアドレスが異なる場合，自ホスト上でジョブを実行するときは，エージェント用接続許可設定ファイルに，リモートサイトの論理ホストのIPアドレスを設定します。

あらかじめ，メインサイトとリモートサイトの両方のIPアドレスを設定しておくと，リモートサイト側に運用を切り替えたあと，リモートサイトの接続許可設定ファイルを改めて設定しなくて済みます。

JP1/AJS3への接続を制限する設定については，「4.4 JP1/AJS3への接続を制限する設定」を参照してください。

実行系でajsembdbidlistコマンドを実行して，JP1/AJS3の論理ホストの組み込みDB情報を記録する。

次の内容を記録します。

組み込みDBのインストール先フォルダ

セットアップ識別子

リモートサイトをセットアップするときに，ここで記録した内容と同じ値を指定します。

ajsembdbidlistコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbidlist」を参照してください。

待機系で，次のホストをセットアップする。

JP1/Baseの物理ホスト※

JP1/AJS3の物理ホスト※

注※

すでにセットアップされている場合は，セットアップする必要はありません。

実行系で，JP1/AJS3の論理ホストをメインサイトとして設定する。

次のコマンドを実行します。

jajs_rpsite -h 論理ホスト名 -m SETSAME

待機系で，次のホストをセットアップする。

JP1/Baseの論理ホスト

JP1/AJS3の論理ホスト※

注※

JP1/AJS3の論理ホストは，ハードウェアが持つディスクのコピー・ミラーリング機能を使用できる共有ディスクを使用します。

セットアップ手順は，クラスタ運用の場合と同じです。セットアップの詳細については，「8.2.2(2) 待機系での作業（JP1/AJS3 - Manager）」を参照してください。

実行系で，ディザスター・リカバリー運用設定情報をエクスポートする。

次のコマンドを実行します。

jajs_rpenvexport -h 論理ホスト名 -d 出力ディレクトリ名

9.2.3　リモートサイトのセットアップ

リモートサイトのセットアップ手順について説明します。

なお，非クラスタ環境の場合は，実行系での作業だけを実施してください。

図9‒5　リモートサイトのセットアップ手順

(1)　リモートサイトの設定手順

リモートサイトのセットアップ手順について説明します。

注意事項

ここで説明する手順は，メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を同一名にするか別名にするかに関係なく，共通です。

メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名が同一名の場合，手順の中でコマンドの引数として指定する「リモートサイトの論理ホスト名」は，メインサイトの論理ホスト名と同一です。

実行系および待機系で，JP1/Baseの物理ホストをセットアップする。

JP1/Baseがすでにセットアップされている場合，ここでのセットアップは不要です。

JP1/Baseのセットアップ手順は，クラスタ運用の場合と同じです。詳細については，「8. クラスタ運用時のセットアップ」を参照してください。

実行系で，JP1/Baseの論理ホストをセットアップする。

JP1/Baseのセットアップ手順は，クラスタ運用の場合と同じです。詳細については，「8. クラスタ運用時のセットアップ」を参照してください。

実行系および待機系で，JP1/AJS3の物理ホストをセットアップする。

メインサイトと同じオプションを指定してセットアップします。

JP1/AJS3がすでにセットアップされている場合，ここでのセットアップは不要です。

JP1/AJS3の物理ホストのセットアップ手順は，クラスタ運用の場合と同じです。詳細については，「8. クラスタ運用時のセットアップ」を参照してください。

実行系でJP1/Baseの共通定義情報を退避し，待機系に共通定義情報を設定する。

実行系での作業が完了したあと，実行系でjbsgetcnfコマンドを実行し，JP1/Baseの共通定義情報を退避します。その退避ファイルを待機系にコピーし，退避ファイルを引数に指定してjbssetcnfコマンドを実行します。

実行するコマンドを次に示します。

実行系

jbsgetcnf -h リモートサイトの論理ホスト名 > 退避ファイル名

待機系

jbssetcnf 退避ファイル名

待機系でJP1/Baseの論理ホストをセットアップする。

JP1/Baseのセットアップ手順は，クラスタ運用の場合と同じです。詳細については，「8. クラスタ運用時のセットアップ」を参照してください。

実行系で，JP1/AJS3の論理ホストの組み込みDBをインストールする。

次のコマンドを実行します。

ajsembdbinstl -s 組み込みDBのインストール媒体格納ディレクトリ
              -mh リモートサイトの論理ホスト名
              -i 組み込みDBのインストール先ディレクトリ
              -id セットアップ識別子

-iオプションおよび-idオプションには，次の手順で記録した値と同じ値を指定します。

リモートサイトの論理ホスト名を，メインサイトと別名にする場合

「9.2.1 メインサイトのセットアップ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を別名にする場合）」の手順2

リモートサイトの論理ホスト名を，メインサイトと同一名にする場合

「9.2.2 メインサイトのセットアップ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を同一名にする場合）」の手順2

ajsembdbinstlコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbinstl」を参照してください。

実行系で，ディザスター・リカバリー運用設定情報をインポートする。

jajs_rpenvimportコマンドを実行して，メインサイトのディザスター・リカバリー運用設定情報を，リモートサイトにインポートします。

コマンドを実行する前に，ディザスター・リカバリー運用設定情報がリモートサイトの他ホストと重複していないか確認してください。また，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_rpenvimport」の注意事項を参照してください。

jajs_rpenvimportコマンドの実行形式を次に示します。

jajs_rpenvimport -e リモートサイトの実行系物理ホスト名
                 -h リモートサイトの論理ホスト名
                 -d 入力ディレクトリ名

-dオプションには，次の手順で指定した出力ディレクトリ名と同じ値を指定します。

リモートサイトの新規セットアップの場合（リモートサイトの論理ホスト名を，メインサイトと別名にするとき）

「9.2.1 メインサイトのセットアップ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を別名にする場合）」の手順3

リモートサイトの新規セットアップの場合（リモートサイトの論理ホスト名を，メインサイトと同一名にするとき）

「9.2.2 メインサイトのセットアップ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を同一名にする場合）」の手順6

メインサイトの再構築の場合

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　12.2.2 メインサイトを再構築する」の手順1

実行系で，JP1/AJS3の論理ホストをリモートサイト用にセットアップする。

次のコマンドを実行します。

jajs_setup_cluster -h リモートサイトの論理ホスト名
                   -F スケジューラーサービス名
                   -R

実行系で，必要に応じて個別に情報を設定する。

ディザスター・リカバリー運用設定情報をインポートしても，設定されない情報があります。インポートされない情報も設定する必要がある場合，個別に設定します。インポートされない情報の個別設定の方法については，「9.2.3(3) リモートサイトの個別設定」を参照してください。

待機系で，手順6〜9を実行する。

(2)　ディザスター・リカバリー運用設定情報のエクスポートとインポート

次の操作をする場合，メインサイトとリモートサイトのJP1/AJS3 - Managerの設定を合わせるために，設定したサイトのディザスター・リカバリー運用設定情報をエクスポートし，合わせる側のサイトでインポートします。

新規にメインサイトの環境を構築してリモートサイトに反映する

拠点が停止したあと，メインサイトの環境を再構築する際にリモートサイトの設定内容を反映する

運用中にメインサイトの各種設定や構成を変更してリモートサイトに反映する

ディザスター・リカバリー運用設定情報のエクスポートとインポートで設定される情報を次の表に示します。

表9‒1　ディザスター・リカバリー運用設定情報のエクスポートとインポートで設定される情報

項番

設定される情報

1

次の定義キー配下の，すべての環境設定パラメーター（サブキーを含む）

[論理ホスト名¥JP1AJS2]

[論理ホスト名¥JP1AJSMANAGER]※1

[論理ホスト名¥JP1AOMMANAGER]

[論理ホスト名¥JP1AOMAGENT]

[論理ホスト名¥JP1NBQAGENT]

[論理ホスト名¥JP1NBQMANAGER]

[論理ホスト名¥JP1NBQCLIENT]

[論理ホスト名¥JP1NBQNOTIFY]

[論理ホスト名¥JP1QLAGENT]※2

[論理ホスト名¥JP1AJS2CONSOLEMANAGER]※2

2

組み込みDB定義ファイル

注※1

この定義キーが存在しない場合は，論理ホストが作成されていないと見なされ，エクスポートされません。

注※2

オプション機能で使用する定義キーのため，存在しない場合もあります。

(3)　リモートサイトの個別設定

ディザスター・リカバリー運用設定情報のエクスポートとインポートで設定されない情報は，リモートサイトで個別に設定が必要です。

ディザスター・リカバリー運用設定情報のエクスポートとインポートで設定されない情報を次の表に示します。

表9‒2　ディザスター・リカバリー運用設定情報のエクスポートとインポートで設定されない情報

項番

情報の種類

設定されない情報

必要な設定

1

システム設定

ポート番号

servicesファイルのポート番号の設定

2

ファイアウォール設定

ポートのファイアウォール透過設定

3

名前解決の設定

jp1hosts，jp1hosts2，hostsファイル，またはDNSなどの設定

4

全般

トレースファイルサイズ

次のトレースログファイルサイズの設定

JP1/AJS3のトレースログファイル

JP1/AJS3 Check ManagerサービスまたはJP1/AJS3 Check Agentサービスのトレースログファイル

キューレスジョブ機能のトレースログファイル

JP1/AJS3 Console ManagerまたはJP1/AJS3 Console Agentのトレースログファイル

5

環境設定パラメーター

物理ホストの環境設定パラメーターの設定

6

サービスの依存関係の解除・再設定

JP1/AJS3サービスとJP1/Base Eventサービスの依存関係の設定変更

7

スケジューラー

スケジューラーサービスの追加または削除

スケジューラーサービスを追加または削除した場合に，対応する組み込みDBのインストールまたはアンインストール

8

JP1/AJS3のスケジューラーサービスローカル日時

ajslocaldateコマンドでのJP1/AJS3のスケジューラーサービスローカル日時の変更

9

イベント・アクション

JP1イベント送信ジョブの送信先ホスト

JP1イベント送信ジョブで他ホストにJP1イベントを送信する場合の通信の設定

10

メールシステム連携

メールシステム連携機能の設定

11

定義内容の事前チェック

定義内容の事前チェック機能

定義内容の事前チェック機能のセットアップまたはアンセットアップ

12

キューレスジョブ

キューレスジョブ機能

キューレスジョブ機能のセットアップまたはアンセットアップ

13

JP1/AJS3 Console

JP1/AJS3 Consoleの設定

JP1/AJS3 Console機能のセットアップまたはアンセットアップ

14

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS3 - Viewの特定のメニューを不活性にする機能

マネージャーホスト上に設定ファイルを配置

15

前提製品，関連製品，連携製品

JP1イベントサービスの転送先ホスト

他ホストから転送されるJP1イベントをJP1イベント受信監視ジョブで監視する場合の設定

16

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携機能を使用する場合の設定

17

JP1/IM - Planning Operation

JP1/IM - Planning Operationで使用するスケジューラーサービスに対する設定

個別に設定が必要な内容を，次に説明します。

(a)　ポート番号

ポート番号の設定を合わせます。

ポート番号は，servicesファイルを変更して設定してください。

(b)　ファイアウォール設定

ポート番号のファイアウォール透過の設定を合わせます。

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.3.5 ファイアウォールを設定した環境の構成例と通信設定」を参照してください。

(c)　名前解決の設定

メインサイトとリモートサイトで同じエージェントホストを使用する場合，jp1hosts，jp1hosts2，hostsファイル，またはDNSの設定を合わせます。

メインサイトとリモートサイトでエージェントホストを分ける場合，リモートサイトでメインサイトが使用するエージェントホストが名前解決できるようにリモートサイトのjp1hosts，jp1hosts2，hostsファイル，またはDNSを設定します。

メインサイトで使用するエージェントホストがリモートサイトで名前解決できない場合，リモートサイトに運用を切り替えたあとのディザスターリカバリースタート時に時間が掛かったり，接続でタイムアウトが発生したりすることがあります。そのため，正しく名前解決できるようにリモートサイトのjp1hosts，jp1hosts2，hostsファイル，またはDNSなどの設定をする必要があります。

jp1hostsまたはjp1hosts2については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

(d)　トレースファイルサイズ

次のトレースログファイルサイズの設定を合わせます。

JP1/AJS3のトレースログファイル

JP1/AJS3 Check ManagerサービスまたはJP1/AJS3 Check Agentサービスのトレースログファイル

キューレスジョブ機能のトレースログファイル

JP1/AJS3 Console ManagerまたはJP1/AJS3 Console Agentのトレースログファイル※

注※

メインサイトとリモートサイトでJP1/AJS3 Consoleを使用していない場合は，必要ありません。

JP1/AJS3，JP1/AJS3 Check Managerサービス，またはJP1/AJS3 Check Agentサービスのトレースログファイルサイズの設定を変更する場合は，ajstrsetszコマンドまたはajschktrsetszコマンドを使用します。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド」を参照してください。

キューレスジョブ機能のトレースログファイルサイズを変更する場合は，ajsqltrsetszコマンドおよびajsqlexecsetszコマンドを使用します。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド」を参照してください。

JP1/AJS3 Console ManagerまたはJP1/AJS3 Console Agentのトレースログファイルサイズを変更する場合は，ajscmtrsetszコマンドまたはajscatrsetszコマンドを使用します。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド」を参照してください。

(e)　環境設定パラメーター

物理ホストの環境設定パラメーターの設定を合わせます。物理ホストの環境設定パラメーターは，物理ホストと論理ホストで共通ではない定義キー（[JP1_DEFAULT¥・・・]で始まる定義キー）配下にある環境設定パラメーターです。環境設定パラメーターの設定手順については，「4.2 環境設定パラメーターの設定」を参照してください。

なお，論理ホストの環境設定パラメーターは，ディザスター・リカバリー運用設定情報をインポートすると設定されます。

(f)　サービスの依存関係の解除・再設定

JP1/Baseのイベントサーバ名にFQDN形式などデフォルト以外の名称を設定して運用する場合には，JP1/AJS3サービスとJP1/Base Eventサービスの依存関係を解除する必要があります。サービスの依存関係の設定手順および注意事項については，「6.6.1 サービスの依存関係の解除・再設定」を参照してください。

(g)　スケジューラーサービスの追加または削除

スケジューラーサービスを追加または削除した場合，対応する組み込みDBをインストールまたはアンインストールします。組み込みDBのインストールにはajsembdbinstlコマンドを，組み込みDBのアンインストールにはajsembdbuninstlコマンドを実行します。

各コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド」を参照してください。

(h)　JP1/AJS3のスケジューラーサービスローカル日時

JP1/AJS3のスケジューラーサービスローカル日時を合わせます。ajslocaldateコマンドを使用して変更した場合，リモートサイトのJP1/AJS3を起動する前に，リモートサイトでもajslocaldateコマンドを実行してください。

ajslocaldateコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　8.6 スケジューラーサービスのローカル日時を定義する」を参照してください。

(i)　JP1イベント送信ジョブの送信先ホスト

JP1イベント送信ジョブで他ホストにJP1イベントを送信する場合，メインサイトとリモートサイトの両方で送信先ホストと通信できるように設定します。

(j)　メールシステム連携

メールシステムと連携のセットアップ状況を合わせます。

メールシステム連携の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2. メールシステムとの連携」を参照してください。

メールシステム連携の運用を変更した場合は，物理ホストのJP1/AJS3 Mailサービスを再起動する必要があります。

(k)　定義内容の事前チェック機能

定義内容の事前チェック機能を設定した場合は合わせます。

定義内容の事前チェック機能の設定にはajschksetupコマンドを使用します。詳細については，「6.5.1 JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能の設定」を参照してください。

なお，定義内容の事前チェック機能の設定を変更した場合は，物理ホストの次のサービスを再起動する必要があります。

JP1/AJS3 Check Managerサービス

JP1/AJS3 Check Agentサービス

(l)　キューレスジョブ機能

キューレスジョブ機能をセットアップした場合は合わせます。リモートサイトでキューレスジョブ機能をセットアップする場合は，ajsqlsetupコマンドに-ncオプションを指定して実行します。

ajsqlsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlsetup」を参照してください。

キューレスジョブ機能の運用を変更した場合は，物理ホストのキューレスエージェントサービスを再起動する必要があります。

(m)　JP1/AJS3 Consoleの設定

JP1/AJS3 Consoleをセットアップした場合は合わせます。JP1/AJS3 Console Managerをセットアップする場合はajscmsetupコマンド，JP1/AJS3 Console Agentをセットアップする場合はajscasetupコマンドを使用します。

詳細については，「3.4 JP1/AJS3 Consoleで必要なセットアップ」を参照してください。

JP1/AJS3 Consoleの運用を変更した場合は，物理ホストの次のサービスを再起動する必要があります。

JP1/AJS3 Console Managerサービス

JP1/AJS3 Console Agentサービス

(n)　JP1/AJS3 - Viewの特定のメニューを不活性にする機能

JP1/AJS3 - Viewで特定のメニューを不活性にする機能を使用する場合は合わせます。

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　11.3.9 特定のメニューを不活性にする」を参照してください。

(o)　JP1イベントサービスの転送先ホスト

メインサイトの外にある他ホストから転送されるJP1イベントをJP1イベント受信監視ジョブで監視する場合，転送元でメインサイトとリモートサイトの両方への転送設定をします。

(p)　JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携

メインサイトとリモートサイトの両方でCm2連携の設定をします。同一のシンボルでは監視できないため，NNM側でメインサイトとリモートサイトのシンボルを作成します。

JP1/AJS3とJP1/Cm2/NNM，またはJP1/AJS3とHP NNMとの連携については，次のマニュアルを参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　付録A JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMを使った監視」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　付録B JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMに通知するイベント」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　付録C JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMとの連携で使用するコマンド」

(q)　JP1/IM - Planning Operation

メインサイトでJP1/IM - Planning Operationを使用している場合，リモートサイトでJP1/IM - Planning Operationで使用するスケジューラーサービスに対する設定を行います。必要な設定は，メインサイトで通常のスケジューラーサービスを追加した場合と同じです。

9.3　JP1/AJS3 - Agentのセットアップ

ディザスター・リカバリー運用に対応するための，JP1/AJS3 - Agentのセットアップについて説明します。

メインサイトとリモートサイトでJP1/AJS3 - Agentを共有している場合

JP1/AJS3 - Agentの環境構築が完了していることを確認してください。

注意事項

メインサイトとリモートサイトの論理ホストのIPアドレスが異なる場合，次の点も確認してください。

エージェントホストが，メインサイトとリモートサイト両方のマネージャーホストと通信できること。

JP1/AJS3への接続元制限を有効にしている場合，エージェント用接続許可設定ファイルに，メインサイトとリモートサイト両方のマネージャーホストのIPアドレスを設定していること。

メインサイトとリモートサイトでJP1/AJS3 - Agentを共有していない場合

JP1/AJS3 - Agentの環境構築が完了していることを確認してください。

10　アンインストール

この章では，JP1/BaseおよびJP1/AJS3のアンインストールについて説明します。

10.1　JP1/Baseのアンインストール

JP1/Baseをアンインストールする場合，自動アンインストール機能を使用してください。JP1/Baseのアンインストール機能を使用すると，統合トレースログ機能（HTNRLib2）もアンインストールされます。ただし，統合トレースログ機能（HTNRLib2）を使用する製品（JP1/AJS3 - Viewなど）がある場合，その製品がアンインストールされた時点で，統合トレースログ機能（HTNRLib2）もアンインストールされます。

JP1/Baseのアンインストールの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

注意事項

JP1/Baseは，JP1/AJS3のアンインストール後にアンインストールしてください。JP1/AJS3がアンインストールできなくなるおそれがあります。

また，JP1/Baseをアンインストールしてから再インストールした場合は，JP1/AJS3もアンインストールしてから再インストールしてください。JP1/Baseをアンインストールすると，JP1/AJS3で使用する共通定義情報が削除されるため，JP1/AJS3が動作できなくなります。

10.2　JP1/AJS3シリーズプログラムのアンインストール

この節では，JP1/AJS3のアンインストールについて説明します。

注意事項

JP1/AJS3をアンインストールすると，JP1/AJS3のプログラムが削除され，ユーザー環境（データベースや環境設定ファイルなど）そのものも削除されます。そのため，JP1/AJS3をアンインストール後に，新たにJP1AJS3をインストールすると，すべて最初から設定し直す必要があります。

［コントロールパネル］−［管理ツール］−［サービス］画面を開いた状態でアンインストールすると，JP1/AJS3で提供しているサービスの［スタートアップの種類］が「無効」となり，アンインストールされない場合があります。アンインストールする場合は［サービス］画面を閉じてください。スタートアップの種類が無効となり，アンインストールされなかった場合は，システムを再起動するとアンインストールされます。［スタートアップの種類］が「無効」のまま再インストールした場合は，JP1/AJS3で提供するサービスがインストールされないため，注意してください。

［コントロールパネル］−［管理ツール］−［イベントビューア］画面を開いた状態でアンインストールすると，アンインストールに失敗する場合があります。アンインストールする場合は，［コントロールパネル］−［管理ツール］−［イベントビューア］画面を閉じてください。

JP1/AJS3のアンインストール前にJP1/Baseがアンインストールされると，JP1/AJS3のアンインストールができません。JP1/AJS3のアンインストール実行前に必ずJP1/Baseがインストールされていることを確認してください。

クラスタ運用をしている場合は，JP1/AJS3のアンインストールの前にJP1/Baseで論理ホストの削除を実行してください。論理ホストの削除の詳細については，「8.2.6 論理ホストの削除」を参照してください。

ディザスター・リカバリー運用をしている場合は，アンインストールする前に，メインサイトおよびリモートサイトでディザスター・リカバリー運用を解除する必要があります。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　12.4 ディザスター・リカバリー運用をやめる場合の操作」を参照してください。

WindowsホストからJP1/AJS3シリーズプログラムをアンインストールする手順を次に示します。

JP1/AJS3シリーズプログラムをアンインストールするホストに，Administrators権限でログインする。

すべてのプログラムを終了する。

既存のJP1シリーズのプログラムが動作している場合，必ず停止しておいてください。

Windowsの［コントロールパネル］で［アプリケーションの追加と削除］を選択する。

アンインストールするプログラムを選択するダイアログボックスが表示されます。

アンインストールするJP1/AJS3シリーズプログラムを選択し，［削除］ボタンをクリックする。

プログラムの削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

［OK］ボタンをクリックする。

選択したプログラムがアンインストールされます。

JP1/AJS3 - Managerのアンインストール中に「JP1/AJS3_Databaseの削除に失敗しました。再度アンインストールしてください。」というダイアログボックスが表示された場合は，Windowsイベントログに出力されているメッセージKAVS2128-Eの対処方法に従って対処してください。

必要に応じて，JP1/AJS3で作成したユーザーファイルと，JP1/AJS3のインストール先フォルダを削除する。

第2編　UNIXホスト編

11　システム構成の種類とセットアップの手順

JP1/AJS3は，1台でジョブを定義・実行するシステムから，何台ものホストを使って大量のジョブを実行させる大規模なシステムまで，いろいろなシステム構成で使用できます。また，ほかの製品と連携していろいろな機能を使うこともできます。この章では，JP1/AJS3 でできるシステム構成とそのセットアップの手順の概要を説明します。

11.1　JP1/AJS3のセットアップ手順の概要

JP1/AJS3でできるシステム構成とそのセットアップの手順を次に示します。

JP1/AJS3シリーズのプログラムや前提条件については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.1 動作環境を確認する」を参照してください。

11.1.1　JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Viewでシステムを構築する場合のセットアップ手順

ホストを1台用意し，JP1/AJS3 - Managerをインストールします。また，必要に応じてJP1/AJS3 - View用のホスト（Windows）を用意し，インストールします。複数のJP1/AJS3 - Viewを接続して使うこともできます。

JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Viewでシステムを構築する場合のセットアップ手順を次の図に示します。

図11‒1　セットアップ手順（JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Viewでシステムを構築する場合）

11.1.2　1台のJP1/AJS3 - Managerホストを使ったマネージャー・エージェント構成にする場合のセットアップ手順

JP1/AJS3 - Manager用ホストを1台，JP1/AJS3 - Agent用ホストを複数台用意します。また，必要に応じてJP1/AJS3 - View用ホスト（Windows）を用意します。

1台のJP1/AJS3 - Managerホストを使ったマネージャー・エージェント構成にする場合のセットアップ手順を次の図に示します。

図11‒2　セットアップ手順（1台のJP1/AJS3 - Managerホストを使ったマネージャー・エージェント構成の場合）

11.1.3　複数のJP1/AJS3 - Managerを使ったマネージャー・エージェント構成にする場合のセットアップ手順

JP1/AJS3 - Manager用ホストとJP1/AJS3 - Agent用ホストを複数台用意します。また，必要に応じてJP1/AJS3 - View用のホスト（Windows）を用意します。

複数のJP1/AJS3 - Managerを使ったマネージャー・エージェント構成のセットアップ手順は，JP1/AJS3 - Managerホスト1台のときと同様です。図11-2の作業を，JP1/AJS3 - Managerの数だけ繰り返します。

業務の運用を開始したあと，マネージャージョブグループやマネージャージョブネットを定義して，複数のマネージャーを統括して管理できるようにします。

12　インストール

この章では，JP1/AJS3のインストール方法について説明します。

12.1　JP1/AJS3シリーズプログラムのインストール前に必要な作業

ここでは，UNIXホストにJP1/AJS3をインストールする前に必要な次の作業について説明します。

JP1/Baseのインストール

注意事項

新規インストールの場合は，JP1/Baseを先にインストールしてください。また，バージョンアップインストールの場合は，JP1/Baseを先にバージョンアップしてください。

12.1.1　JP1/Baseをインストールする

JP1/AJS3 - Manager，およびJP1/AJS3 - Agentをインストールするホストに，JP1/Baseをインストールしておきます。

なお，JP1/Baseを新規導入した場合，インストール時に自動セットアップを選択すると，ユーザー情報が次のように設定されます。この情報をそのまま使用する場合，ユーザー情報の設定は不要です。

認証サーバ：自ホスト

JP1ユーザー：jp1admin

JP1ユーザーのパスワード：jp1admin

JP1ユーザーをマッピングするOSのユーザー：root

サーバホスト名：*

JP1/Baseの新規導入時に自動セットアップを選択しなかった場合，またはJP1/Baseの新規導入をJP1/NETM/DMを使ったリモートインストール（ソフトウェアの配布）で実行した場合，認証サーバとJP1ユーザーは自動設定されません。このためJP1/Baseインストール後に，手動で設定する必要があります。JP1/Baseの認証サーバが設定されていない場合，JP1/AJS3 - Managerで，JP1/AJS3サービスの起動に失敗します。

JP1/Baseのインストールおよびセットアップの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

12.2　JP1/AJS3シリーズプログラムのインストール

この節では，JP1/AJS3シリーズプログラム（JP1/AJS3 - Manager，JP1/AJS3 - Agent）のインストール方法を，インストール先ホストのOSごとに説明します。

なお，JP1/AJS3 - Manager，およびJP1/AJS3 - Agentをインストールする前に，JP1/Baseがインストールされていることを確認してください。また，JP1/BaseのバージョンがJP1/AJS3の前提バージョンとなっているか確認してください。

JP1/Baseのインストールについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

補足事項

JP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agentを仮想マシンにインストールしたあと，その仮想マシンを複製できます。

仮想マシンの複製の概要については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録F JP1/AJS3をインストール・セットアップした仮想マシンの複製」を参照してください。仮想マシンの複製の手順については，「付録H JP1/AJS3をインストール・セットアップした仮想マシンの複製手順」を参照してください。

12.2.1　インストール時の注意事項

ここでは，JP1/AJS3 - Managerをインストールするホストについての注意事項，およびバージョンアップインストールについての注意事項について説明します。また，JP1/NETM/DMを使ったリモートインストール（ソフトウェアの配布）についても説明します。

(1)　JP1/AJS3 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Agentをインストールするホストについての注意事項

JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Agentは同一ホストにインストールできません。

(2)　バージョンアップインストールについての注意事項

(a)　カスタマイズできるファイルの扱い

JP1/AJS3で提供しているファイルには，ユーザーがカスタマイズできるファイルがあります。ユーザーによるカスタマイズを考慮し，バージョンアップインストール後も，これらのファイルは置き換えられません。

また，カスタマイズ前のファイルは，モデルファイルとして同一ディレクトリに格納されています（ファイル名の末尾に，「.model」が付いています）。アップデートはこのモデルファイルに対して行われます。このため，バージョンアップ後は次に示すパス配下のファイルのカスタマイズ状況を確認し，カスタマイズしている場合は，モデルファイルをコピーして再度カスタマイズしてください。カスタマイズしていない場合は，コピーだけしてください。

JP1/AJS3 - Managerの場合

/etc/opt/jp1ajs2

/etc/opt/jp1ajs2/conf

/etc/opt/jp1ajs2cm

/etc/opt/jp1ajs2cm/conf

JP1/AJS3 - Agentの場合

/etc/opt/jp1ajs2

/etc/opt/jp1ajs2/conf

注意事項

JP1/AJS3をクラスタシステムで運用している場合，共有ディレクトリのjp1ajs2のconf配下にあるモデルファイルに対して，アップデートは行われません。そのため，共有ディレクトリ配下のファイルをカスタマイズしている場合は，共有ディレクトリのモデルファイルではなく，上記のディレクトリからモデルファイルをコピーして再度カスタマイズしてください。カスタマイズしていない場合は，同名のファイルを上書きコピーしてください。

なお，論理ホストのconfファイルは，共有ディレクトリのjp1ajs2のconf配下にあるファイルになります。

資料採取ツールは，バージョンアップインストール時，モデルファイルと同様に更新されます。バージョンアップインストール後に資料採取ツール（_04）のカスタマイズが必要な場合は，バージョンアップインストール前の_04をバックアップしておいてください。

なお，資料採取ツール（jajs_log）はカスタマイズできません。

なお，JP1/AJS2 - ManagerからJP1/AJS3 - Managerへのバージョンアップでは，プロセス管理定義ファイル（上記パスにあるjp1ajs_xxxd.confファイル），および拡張起動プロセス定義ファイル（上記パスにあるjp1ajs_xxxx_0700.confファイル）を，JP1/AJS3 - Managerのプロセス構成に自動更新します。JP1/AJS2 - Managerで，JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携やキューレスジョブ実行環境の設定をしていた場合は，バージョンアップおよびセットアップ後に，プロセス管理定義ファイル，および拡張起動プロセス定義ファイルの設定が引き継がれているか確認してください。引き継がれていない場合は，再度設定してください。また，異常終了したJP1/AJS2のプロセスを再起動する設定などのカスタマイズをしていた場合，JP1/AJS3 - Managerの再起動設定はデフォルト値に設定されます。再起動設定をしない，または再起動回数をデフォルト値以外で使用する場合は，バージョンアップおよびセットアップ後に，再度カスタマイズしてください。

(b)　JP1/AJS3 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Agentをバージョンアップインストールする場合

JP1/AJS3は，JP1/AJS2 - Configurationとは連携できません。バージョン8のJP1/AJS2にJP1/AJS3をバージョンアップインストールすると，JP1/AJS2 Configuration Agentがアンセットアップされます。

JP1/AJS3は，JP1/AJS2 - Datareplicatorとは連携できません。JP1/AJS3をバージョンアップインストールする前にJP1/AJS2 - Datareplicatorをアンインストールしておいてください。JP1/AJS2 - Datareplicatorがインストールされている環境にはJP1/AJS3をバージョンアップインストールできません。

JP1/AJS3をインストールするホストで動作している次のサービス，およびプロセスをすべて停止してからインストールしてください。

JP1/AJS3またはJP1/AJS2

JP1/AJS3またはJP1/AJS2を前提とする製品

JP1/AJS3またはJP1/AJS2と連携する製品

インストールが完了するまで次の処理が実行されないようにしてください。

JP1/AJS3またはJP1/AJS2と連携して動作する製品の処理要求

JP1/AJS3またはJP1/AJS2の機能やコマンドを実行する処理

必要に応じて，定義ファイルをバックアップしてから製品をバージョンアップすることを推奨します。バックアップの対象については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　5.2.2 バックアップ対象と時期」を参照してください。

次の場合はJP1/AJS3 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Agentのインストールは失敗するため注意してください。

すでにインストールされているJP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agentのプロセスが稼働中の場合

JP1/Baseがインストールされていないか，前提バージョンのJP1/Baseがインストールされていない場合

共存できない製品がインストールされている場合

JP1/AJS3 - Managerをバージョン10-00より前のバージョンから10-00以降にバージョンアップインストールする場合，組み込みDBをバージョン10-00以降の方式に移行する必要があります。組み込みDBを移行する手順については，「13.5.1 組み込みDBの管理機能を強化するための設定」を参照してください。

クラスタ構成でJP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agentをバージョンアップインストールする場合は，「12.2.6 クラスタ構成のバージョンアップインストール」を参照してください。

標準構成のJP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールした場合，組み込みDBのバージョンが，リリースノートの「システム作成上の注意事項」に記載されている組み込みDBのバージョンと同じであるか確認してください。バージョンが異なる場合は，組み込みDBをバージョンアップインストールしてください。

(c)　ジョブ実行制御で使用する共有メモリーについて（06-71-G1以前のバージョンからバージョンアップインストールする場合）

ジョブ実行制御のエージェントプロセスは，共有メモリーを使用して情報のやり取りをしています。通常，これらの情報はJP1/AJS3サービス停止時に削除されます。ただし，エージェントプロセスが異常終了したり，jajs_killall.clusterコマンドを使用してサービスを強制停止させたりすると，これらの情報が残ってしまうことがあります。エージェントプロセスの異常終了または強制停止と再起動が繰り返されると，共有メモリーのセグメント数が増加してシステムに影響を与えるおそれが出てきます。

jpqshmakeコマンドを実行すると，共有メモリーのセグメント数を増加させないようにできます。JP1/AJS2 06-71-G1以前のバージョンからバージョンアップインストールしてセットアップしたあとに，一度だけ実行してください。JP1/AJS3またはJP1/AJS2 06-71-/H以降のバージョンを新規インストールした場合は，実行する必要はありません。jpqshmakeコマンドの詳細については,マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jpqshmake（UNIX限定）」を参照してください。

(d)　IPv6アドレスで通信する場合

JP1/BaseまたはJP1/AJS3をバージョン9以前からバージョン10以降にバージョンアップして，かつIPv6アドレスで通信する場合は，IPv6アドレスで通信するための設定が必要です。

詳細については，「13.4.6 IPv6アドレスで通信するための設定」を参照してください。

(3)　JP1/NETM/DMを使ったリモートインストール（ソフトウェアの配布）

JP1/AJS3は，JP1/NETM/DMを使ったリモートインストールに対応しています。

JP1/AJS3の場合，次に示すインストールに対応しています。

新規インストール

インストール対象ホストにJP1/AJS3を新規にインストールできます。

バージョンアップインストール

インストール対象ホストのJP1/AJS3またはJP1/AJS2をバージョンアップできます。ただし，JP1/AJS2 - ManagerからJP1/AJS3 - Managerにバージョンアップした場合，別途，各ホストでのセットアップが必要です。

JP1/NETM/DMを使った実際のリモートインストール方法については，マニュアル「JP1/NETM/DM Client (UNIX(R)用)」を参照してください。

JP1/AJS2 - ManagerからJP1/AJS3 - Managerにバージョンアップした場合のセットアップ方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　8.6 JP1/AJS2 - ManagerからJP1/AJS3 - Managerへのバージョンアップ後のセットアップ」を参照してください。

(4)　JP1/AJS2 - ManagerにJP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールする場合

JP1/AJS2 - ManagerからJP1/AJS3 - Managerへのバージョンアップ後は，ディスク使用量やメモリー使用量が増加するため，バージョンアップする前に適切な見積もりをしてください。また，JP1/AJS2 - ManagerにJP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールした場合，そのあとに実施するセットアップ作業が完了するまで，JP1/AJS3 - Managerでの運用はできません。セットアップ作業には，データ量などに応じた時間が必要なため，計画的にバージョンアップインストールおよびセットアップ作業を実施してください。JP1/AJS2 - ManagerからJP1/AJS3 - Managerにバージョンアップした場合のセットアップ方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　8.6 JP1/AJS2 - ManagerからJP1/AJS3 - Managerへのバージョンアップ後のセットアップ」を参照してください。

(5)　AJS管理者を設定する場合の注意事項

AJS管理者は，JP1/AJS3を新規にインストールするときに設定します。すでにJP1/AJS3がインストールされている環境には，設定できません。

AJS管理者の設定手順については，「付録G AJS管理者で運用する場合のインストールとセットアップ（UNIX限定）」を参照してください。

12.2.2　HP-UXの場合のインストール

HP-UXの場合のインストール手順を説明します。

なお，インストール媒体のディレクトリ名やファイル名は，ハードウェア環境などによって記述した内容と見え方が異なることがあります。lsコマンドで確認し，表示されたファイル名をそのまま入力してください。

JP1/AJS3シリーズプログラムをインストールするホストにスーパーユーザーでログインするかまたはsuコマンドでユーザーをスーパーユーザーに変更する。

JP1/AJS3と連携するプログラムを終了する。

新規インストールの場合

JP1/AJS3をインストールするホストでJP1/AJS3と連携するプログラムを使用している場合，必ず停止してください。

バージョンアップインストールの場合

「12.2.1(2)(b) JP1/AJS3 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Agentをバージョンアップインストールする場合」を参照してください。

JP1/AJS3シリーズプログラムの媒体をセットする。

次のコマンドを実行して，インストール媒体をマウントする。

/usr/sbin/mount -F cdfs -r デバイススペシャルファイル名 /dvdrom

/dvdromはデバイススペシャルファイルのマウントポイントです。マウントポイントディレクトリがない場合は，作成してください。

なお，デバイススペシャルファイル名およびマウントポイントは，使用している環境によって異なる場合があります。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動する。

/dvdrom/IPFHPUX/SETUP /dvdrom※

Hitachi PP Installerが起動され，初期画面が表示されます。

注※

ここではマウントポイントに/dvdromを仮定します。

初期画面で「I」を入力する。

インストールできるプログラムの一覧が表示されます。

インストールするJP1/AJS3シリーズプログラムを選択し，「I」を入力する。

選択したプログラムがインストールされます。

なお，プログラムを選択するには，カーソルを移動させ，スペースバーで選択します。

インストールが正常終了したら，「Q」を入力する。

Hitachi PP Installerの初期画面に戻ります。

JP1/AJS3 - Managerのインストール後，syslogにメッセージKAVS2128-Eが出力されていないか確認してください。メッセージKAVS2128-Eが出力されている場合は，スケジューラーサービスの構築に失敗しています。この場合，メッセージKAVS2128-Eの対処方法に従って対処してください。

インストールが終了すると，ユーザー情報（認証サーバおよびJP1ユーザー），DBの設定が完了しているため，サービスの起動だけでジョブを実行できます。ただし，設定はすべてデフォルトです。デフォルトから設定を変更する場合は，「13. セットアップ」を参照してください。

12.2.3　Solarisの場合のインストール

Solarisの場合のインストール手順を説明します。

なお，インストール媒体のディレクトリ名やファイル名は，ハードウェア環境などによって記述した内容と見え方が異なることがあります。lsコマンドで確認し，表示されたファイル名をそのまま入力してください。

JP1/AJS3シリーズプログラムをインストールするホストにスーパーユーザーでログインするかまたはsuコマンドでユーザーをスーパーユーザーに変更する。

JP1/AJS3と連携するプログラムを終了する。

新規インストールの場合

JP1/AJS3をインストールするホストでJP1/AJS3と連携するプログラムを使用している場合，必ず停止してください。

バージョンアップインストールの場合

「12.2.1(2)(b) JP1/AJS3 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Agentをバージョンアップインストールする場合」を参照してください。

JP1/AJS3シリーズプログラムの媒体をセットする。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動する。

/dvdrom/solaris/setup /dvdrom※

Hitachi PP Installerが起動され，初期画面が表示されます。

注※

ここではマウントポイントに/dvdromを仮定します。

初期画面で「I」を入力する。

インストールできるプログラムの一覧が表示されます。

インストールするJP1/AJS3シリーズプログラムを選択し，「I」を入力する。

選択したプログラムがインストールされます。

なお，プログラムを選択するには，カーソルを移動させ，スペースバーで選択します。

インストールが正常終了したら，「Q」を入力する。

Hitachi PP Installerの初期画面に戻ります。

JP1/AJS3 - Managerのインストール後，syslogにメッセージKAVS2128-Eが出力されていないか確認してください。メッセージKAVS2128-Eが出力されている場合は，スケジューラーサービスの構築に失敗しています。この場合，メッセージKAVS2128-Eの対処方法に従って対処してください。

インストールが終了すると，ユーザー情報（認証サーバおよびJP1ユーザー），DBの設定が完了しているため，サービスの起動だけでジョブを実行できます。ただし，設定はすべてデフォルトです。デフォルトから設定を変更する場合は，「13. セットアップ」を参照してください。

12.2.4　AIXの場合のインストール

AIXの場合のインストール手順を説明します。

なお，インストール媒体のディレクトリ名やファイル名は，ハードウェア環境などによって記述した内容と見え方が異なることがあります。lsコマンドで確認し，表示されたファイル名をそのまま入力してください。

JP1/AJS3シリーズプログラムをインストールするホストにスーパーユーザーでログインするかまたはsuコマンドでユーザーをスーパーユーザーに変更する。

JP1/AJS3と連携するプログラムを終了する。

新規インストールの場合

JP1/AJS3をインストールするホストでJP1/AJS3と連携するプログラムを使用している場合，必ず停止してください。

バージョンアップインストールの場合

「12.2.1(2)(b) JP1/AJS3 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Agentをバージョンアップインストールする場合」を参照してください。

JP1/AJS3シリーズプログラムの媒体をセットする。

次のコマンドを実行して，インストール媒体をマウントする。

/usr/sbin/mount -r -v cdrfs デバイススペシャルファイル名 /dvdrom

/dvdromはデバイススペシャルファイルのマウントポイントです。マウントポイントディレクトリがない場合は，作成してください。

なお，デバイススペシャルファイル名およびマウントポイントは，使用している環境によって異なる場合があります。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動する。

/dvdrom/AIX/SETUP /dvdrom※

Hitachi PP Installerが起動され，初期画面が表示されます。

注※

ここではマウントポイントに/dvdromを仮定します。

初期画面で「I」を入力する。

インストールできるプログラムの一覧が表示されます。

インストールするJP1/AJS3シリーズプログラムを選択し，「I」を入力する。

選択したプログラムがインストールされます。

なお，プログラムを選択するには，カーソルを移動させ，スペースバーで選択します。

インストールが正常終了したら，「Q」を入力する。

Hitachi PP Installerの初期画面に戻ります。

JP1/AJS3 - Managerのインストール後，syslogにメッセージKAVS2128-Eが出力されていないか確認してください。メッセージKAVS2128-Eが出力されている場合は，スケジューラーサービスの構築に失敗しています。この場合，メッセージKAVS2128-Eの対処方法に従って対処してください。

インストールが終了すると，ユーザー情報（認証サーバおよびJP1ユーザー），DBの設定が完了しているため，サービスの起動だけでジョブを実行できます。ただし，設定はすべてデフォルトです。デフォルトから設定を変更する場合は，「13. セットアップ」を参照してください。

12.2.5　Linuxの場合のインストール

Linuxの場合のインストール手順を説明します。

なお，インストール媒体のディレクトリ名やファイル名は，ハードウェア環境などによって記述した内容と見え方が異なることがあります。lsコマンドで確認し，表示されたファイル名をそのまま入力してください。

JP1/AJS3シリーズプログラムをインストールするホストにスーパーユーザーでログインするかまたはsuコマンドでユーザーをスーパーユーザーに変更する。

JP1/AJS3と連携するプログラムを終了する。

新規インストールの場合

JP1/AJS3をインストールするホストでJP1/AJS3と連携するプログラムを使用している場合，必ず停止してください。

バージョンアップインストールの場合

「12.2.1(2)(b) JP1/AJS3 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Agentをバージョンアップインストールする場合」を参照してください。

JP1/AJS3シリーズプログラムの媒体をセットする。

インストール媒体をマウントする。

マウントディレクトリを「/mnt/dvdrom」としてマウントします。マウントのためのコマンドについては，OSのドキュメントを参照してください。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動する。

/mnt/dvdrom/linux/setup /mnt/dvdrom※

Hitachi PP Installerが起動され，初期画面が表示されます。

注※

ここではマウントポイントに/mnt/dvdromを仮定します。

初期画面で「I」を入力する。

インストールできるプログラムの一覧が表示されます。

インストールするJP1/AJS3シリーズプログラムを選択し，「I」を入力する。

選択したプログラムがインストールされます。

なお，プログラムを選択するには，カーソルを移動させ，スペースバーで選択します。

インストールが正常終了したら，「Q」を入力する。

Hitachi PP Installerの初期画面に戻ります。

JP1/AJS3 - Managerのインストール後，syslogにメッセージKAVS2128-Eが出力されていないか確認してください。メッセージKAVS2128-Eが出力されている場合は，スケジューラーサービスの構築に失敗しています。この場合，メッセージKAVS2128-Eの対処方法に従って対処してください。

インストールが終了すると，ユーザー情報（認証サーバおよびJP1ユーザー），DBの設定が完了しているため，サービスの起動だけでジョブを実行できます。ただし，設定はすべてデフォルトです。デフォルトから設定を変更する場合は，「13. セットアップ」を参照してください。

12.2.6　クラスタ構成のバージョンアップインストール

クラスタ構成のUNIXホストにJP1/AJS3シリーズプログラムをバージョンアップでインストールする手順を次に示します。

JP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールする場合，JP1/AJS3 - Managerからバージョンアップするときと，JP1/AJS2 - Managerからバージョンアップするときでは手順が異なります。

なお，この手順では，論理ホストが通常動作している系を実行系，論理ホストが通常動作していないで待機している系を待機系と呼びます。

(1)　バージョンアップ手順（JP1/AJS2 - Managerからのバージョンアップ以外）

JP1/AJS3 - Manager，JP1/AJS3 - Agent，およびJP1/AJS2 - Agentをバージョンアップする手順を次に示します。

待機系で論理ホストが動作していないことを確認する。

待機系で論理ホストのJP1/AJS3またはJP1/AJS2が動作していないことを確認してください。

なお，実行系で論理ホストのJP1/AJS3またはJP1/AJS2が動作していても問題ありません。

待機系でバージョンアップインストールを実施する。

実行系で論理ホストが動作していないことを確認する。

実行系から待機系にフェールオーバーさせる，または論理ホストを停止して，実行系で論理ホストのJP1/AJS3またはJP1/AJS2が動作していないことを確認してください。

なお，手順2でバージョンアップした待機系に論理ホストをフェールオーバーさせても問題ありません。

実行系でバージョンアップインストールを実施する。

注意事項

待機系をバージョンアップしたあと，待機系で論理ホストを稼働させている場合，実行系のバージョンアップが完了するまでは実行系にフェールオーバーさせないでください。

標準構成のJP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールした場合，組み込みDBのバージョンが，リリースノートの「システム作成上の注意事項」に記載されている組み込みDBのバージョンと同じであるか確認してください。バージョンが異なる場合は，組み込みDBをバージョンアップインストールしてください。

(2)　バージョンアップ手順（JP1/AJS2 - Managerから標準構成へのバージョンアップ）

注意事項

クラスタ構成で使用しているJP1/AJS2 - Managerをバージョンアップする場合，共有ディスクに格納したデータの移行などのセットアップを実施するために，クラスタ運用を一時的に停止する必要があります。セットアップが完了するまで，JP1/AJS3 - Managerでの運用はできません。セットアップには，データ量などに応じた時間が必要なため，計画的にバージョンアップインストールおよびセットアップ作業を実施してください。

JP1/AJS2 - Managerをバージョンアップする手順を次に示します。

複数の論理ホストがある場合は，次に示す手順6から手順16と，手順20から手順23までをすべての論理ホストに対して実施してください。非クラスタ環境で論理ホストを運用している場合は，実行系の手順だけ実施してください。物理ホストおよび論理ホストですべてのセットアップが完了するまで，JP1/AJS3の運用は開始できません。

また，次に示す手順は，一つの組み込みDBに一つのスケジューラーサービスを格納することを前提としています。複数のスケジューラーサービスを構築している場合は，手順8，手順11，手順12をすべてのスケジューラーサービスに対して実行してください。組み込みDBを追加したい場合は，手順9，手順10，手順20，手順21を実施してください。

実行系および待機系のJP1を終了させる。

クラスタソフトからの操作で，実行系ノードと待機系ノードで起動しているJP1のプログラムおよびサービスを停止してください。停止する方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

実行系のJP1/Baseをバージョンアップインストールする。

JP1/Baseのインストールについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

実行系のJP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールする。

実行系のJP1/AJS2 - Managerに，JP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールします。

バージョンアップ前に実行系物理ホストで使用していた組み込みDBまたはHiRDBを起動する。

移行前のデータベースにアクセスするため，バージョンアップ前に実行系物理ホストのスケジューラーサービスのデータベースとして使用していた組み込みDBまたはHiRDBを起動します。

組み込みDBまたはHiRDBの起動方法については，使用しているJP1/AJS2のマニュアルまたはHiRDBのマニュアルを参照してください。

実行系物理ホストでセットアップを実施する。

実行系物理ホストでjajs_migrateコマンドを実行します。

実行例を次に示します。

jajs_migrate -convert

jajs_migrateコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_migrate」を参照してください。

実行系で共有ディスクおよび論理IPアドレスが使用できることを確認する。

共有ディスク上のデータを移行するため，共有ディスクおよび論理IPアドレスが有効になっていることを確認します。共有ディスクがマウントされていない，または論理IPアドレスが有効になっていない場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャーの操作などで，共有ディスクをマウントし，論理IPアドレスを有効にしてください。操作方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

バージョンアップ前に実行系論理ホストで使用していた組み込みDBまたはHiRDBを起動する。

移行前のデータベースにアクセスするため，バージョンアップ前に実行系論理ホストのスケジューラーサービスのデータベースとして使用していた組み込みDBまたはHiRDBを起動します。

組み込みDBまたはHiRDBの起動方法については，使用しているJP1/AJS2のマニュアルまたはHiRDBのマニュアルを参照してください。

実行系でajscnvdbexportコマンドを実行し，データベース情報を退避する。

実行例を次に示します。

ajscnvdbexport -mh LHOST -F AJSROOT2 -b /tmp/work

移行前の組み込みDBに対して操作するため，移行前のスケジューラーデータベースに組み込みDBを使用している場合は，次の環境変数に設定を追加してからコマンドを実行してください。設定を追加していない場合，メッセージKAVS0990-Eが出力され，コマンドが異常終了します。

HP-UXの場合

SHLIB_PATH=移行前の組み込みDBのインストール先ディレクトリ/client/lib

SolarisまたはLinuxの場合

LD_LIBRARY_PATH=移行前の組み込みDBのインストール先ディレクトリ/client/lib

AIXの場合

LIBPATH=移行前の組み込みDBのインストール先ディレクトリ/client/lib

ajscnvdbexportコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajscnvdbexport」を参照してください。

実行系でajsembdbinstlコマンドを実行し，JP1/AJS3のデータベースをインストールする。

実行例を次に示します。

ajsembdbinstl -s /opt/jp1ajs2/tools/AJS3DB -id _JF1 -mh LHOST

ajsembdbinstlコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbinstl」を参照してください。

実行系でajsembdbbuildコマンドを実行し，データベース環境を構築する。

実行例を次に示します。

ajsembdbbuild -s -r -d /shdsk/node0/jp1ajs2/embdb/_JF1
-ld /var/opt/jp1ajs2/embdb/_JF1/dbarea -mh LHOST -eh hostA
-p 22221 -i /opt/jp1ajs2/embdb/_JF1 -id _JF1

ajsembdbbuildコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbbuild」を参照してください。

実行系でajsembdbsetupコマンドを実行し，データベース環境をセットアップする。

実行例を次に示します。

ajsembdbsetup -mh LHOST -F AJSROOT2 -p 22221 -id _JF1 -ru s -convert

ajsembdbsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbsetup」を参照してください。

実行系でajscnvdbimportコマンドを実行し，データベース情報を移行する。

実行例を次に示します。

ajscnvdbimport -mh LHOST -F AJSROOT2 -b /tmp/work

ajscnvdbimportコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajscnvdbimport」を参照してください。

実行系でセットアップを実施する。

実行系でjajs_migrateコマンドを実行し，JP1/AJS3の運用ができる環境にセットアップします。

実行例を次に示します。

jajs_migrate -convert -h LHOST -r -S

jajs_migrateコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_migrate」を参照してください。

セットアップ時に自動的に起動した組み込みDBを停止する。

実行例を次に示します。

ajsembdbstop -id _JF1

ajsembdbstopコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsembdbstop」を参照してください。

実行系でjbsgetcnfコマンドを実行して共通定義情報をファイルに退避する。

実行するコマンドを次に示します。

jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

手順15で作成したファイルを待機系にコピーする。

待機系のJP1/Baseをバージョンアップインストールする。

JP1/Baseのインストールについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

待機系のJP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールする。

待機系のJP1/AJS2 - Managerに，JP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールします。

待機系物理ホストでセットアップを実施する。

待機系物理ホストでjajs_migrateコマンドを実行します。

実行例を次に示します。

jajs_migrate -convert

jajs_migrateコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_migrate」を参照してください。

待機系でajsembdbinstlコマンドを実行し，JP1/AJS3のデータベースをインストールする。

実行例を次に示します。

ajsembdbinstl -s /opt/jp1ajs2/tools/AJS3DB -id _JF1 -mh LHOST

-idオプションに指定する値は，実行系で指定した値と同じ値を指定してください。

ajsembdbinstlコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbinstl」を参照してください。

待機系でajsembdbbuildコマンドを実行し，データベース環境を構築する。

実行例を次に示します。

ajsembdbbuild -s -f -d /shdsk/node0/jp1ajs2/embdb/_JF1
-ld /var/opt/jp1ajs2/embdb/_JF1/dbarea -mh LHOST -eh hostA
-p 22221 -i /opt/jp1ajs2/embdb/_JF1 -id _JF1

-id，-d，および-pオプションに指定する値は，実行系で指定した値と同じ値を指定してください。

ajsembdbbuildコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbbuild」を参照してください。

待機系でjbssetcnfコマンドを実行して共通定義情報を設定する。

実行するコマンドを次に示します。

jbssetcnf 手順16でコピーした退避ファイル名

待機系でセットアップを実施する。

待機系でjajs_migrateコマンドを実行し，JP1/AJS3の運用ができる環境にセットアップします。

実行例を次に示します。

jajs_migrate -convert -h LHOST -f -S

jajs_migrateコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_migrate」を参照してください。

移行前のJP1/AJS2で使用していた組み込みDBおよびHiRDBについて，クラスタソフトへの登録を解除する。

クラスタソフトからの登録解除方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

実行系でJP1を起動する。

クラスタソフトから操作して，実行系ノードでJP1のプログラムおよびサービスを起動し，JP1/AJS3のクラスタ環境での運用を開始します。

(3)　バージョンアップ手順（JP1/AJS2 - Managerから互換用ISAM構成へのバージョンアップ）

JP1/AJS2 - Managerをバージョンアップする手順を次に示します。

複数の論理ホストがある場合は，次に示す手順5をすべての論理ホストに対して実施してください。

実行系および待機系のJP1を終了させる。

クラスタソフトからの操作で，実行系ノードと待機系ノードで起動しているJP1のプログラムおよびサービスを停止してください。停止する方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

実行系のJP1/Baseをバージョンアップインストールする。

JP1/Baseのインストールについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

実行系のJP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールする。

実行系のJP1/AJS2 - Managerに，JP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールします。

JP1/AJS3シリーズプログラムのバージョンアップインストールについては，「12.2.1(2)(b) JP1/AJS3 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Agentをバージョンアップインストールする場合」を参照してください。

実行系で共有ディスクおよび論理IPアドレスが使用できることを確認する。

共有ディスク上のデータを移行するため，共有ディスクが有効になっていることを確認します。共有ディスクがマウントされていない場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャーの操作などで，共有ディスクをマウントしてください。操作方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

また，pingコマンドまたはjp1pingコマンドで，論理IPアドレスが有効になっていることを確認してください。jp1pingコマンドについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

実行系でjajs_convert_to_spmdコマンドを実行し，システム管理の起動プロセス定義ファイルを変換する。

実行例を次に示します。

/opt/jp1ajs2/tools/jajs_convert_to_spmd -h LHOST -c ISAM

待機系のJP1/Baseをバージョンアップインストールする。

JP1/Baseのインストールについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

待機系のJP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールする。

待機系のJP1/AJS2 - Managerに，JP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールします。

JP1/AJS3シリーズプログラムのバージョンアップインストールについては，「12.2.1(2)(b) JP1/AJS3 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Agentをバージョンアップインストールする場合」を参照してください。

実行系でJP1を起動する。

クラスタソフトから操作して，実行系ノードでJP1のプログラムおよびサービスを起動し，JP1/AJS3のクラスタ環境での運用を開始します。

13　セットアップ

この章では，JP1/AJS3シリーズプログラムで必要なセットアップ，システムおよびユーザー環境で必要なセットアップについて説明します。

13.1　JP1/AJS3 - Managerで必要なセットアップ

JP1/AJS3 - Managerを使用するには，JP1/Baseのセットアップと，JP1/AJS3 - Managerのセットアップが必要です。

まず，JP1/Baseをセットアップし，次にJP1/AJS3 - Managerをセットアップしてください。

補足事項

JP1/AJS3 - Managerを仮想マシンにセットアップしたあと，その仮想マシンを複製できます。

仮想マシンの複製の概要については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録F JP1/AJS3をインストール・セットアップした仮想マシンの複製」を参照してください。仮想マシンの複製の手順については，「付録H JP1/AJS3をインストール・セットアップした仮想マシンの複製手順」を参照してください。

13.1.1　JP1/Baseのセットアップ

この項では，JP1/Baseのセットアップについて説明します。

なお，この項では，設定の流れと大まかな設定内容を説明します。設定方法，設定項目，コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/Baseは，次の流れでセットアップします。

ユーザー情報を設定する。

ユーザー情報では，JP1/Baseのユーザー管理機能を使って，ユーザー認証やユーザーマッピングなどを設定します。

ユーザー認証の設定では，JP1/AJS3のユーザーや，JP1/AJS3を使うために必要な権限などを設定します。

ユーザーマッピングは，ジョブを実行したり，JP1/AJS3 - Viewからログインしたりするために必要な設定です。JP1ユーザーに，各ホストに登録されているOSユーザーをマッピングします。

設定方法については，「(1) ユーザー情報を設定する」を参照してください。

イベントサービス環境を設定する。

イベントサービス環境の設定は，JP1イベントを送受信するために必要です。

JP1/Baseのイベントサービス環境の設定で，API設定ファイルのパラメーターserverの通信タイプに「keep-alive」を設定してください。「close」を設定すると，次の問題が発生するおそれがあります。

JP1/AJS3が起動時に発行するJP1イベントが発行できない。

統合トレースログにメッセージKAVT1040-Eが出力されて，JP1イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブ，およびWindowsイベントログ監視ジョブがイベントを検知できない。

JP1イベント送信ジョブが異常検出終了する。

設定方法およびAPI設定ファイルについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/Baseのセットアップの手順と定義内容を次に示します。

(1)　ユーザー情報を設定する

ユーザー情報は，次の流れで設定します。

使用する認証サーバを指定する。

JP1ユーザーを登録する。

JP1権限レベルを設定する。

ユーザーマッピングを設定する（JP1/AJS3 - Viewからログインする場合にも，この設定は必要です）。

なお，他ホストに認証サーバを設定している場合は，2と3の作業は不要です。他ホストの認証サーバであらかじめ設定しておいてください。

UNIX版JP1/Baseでは，コマンドを使ってユーザー情報を設定します。ユーザー情報の設定手順を設定内容ごとに説明します。

(a)　使用する認証サーバを指定する

次のコマンドを実行します。

jbssetusrsrv プライマリー認証サーバ [セカンダリー認証サーバ]

「プライマリー認証サーバ」に指定したホストが，通常時に使用する認証サーバとなり，「セカンダリー認証サーバ」に指定したホストが，予備の認証サーバとなります。

「セカンダリー認証サーバ」は必要に応じて指定してください。省略した場合は，「プライマリー認証サーバ」に指定したホストだけが，一つのユーザー認証圏内で認証サーバとして稼働します。

注意事項

認証サーバ（プライマリー認証サーバまたはセカンダリー認証サーバ）として指定するホスト名は，JP1/Baseを起動する前に，hostsファイルまたはDNSサーバに設定しておいてください。認証サーバの指定（jbssetusrsrvコマンドの実行）と，hostsファイルまたはDNSサーバへの設定順序は任意ですが，JP1/Baseの起動時にはホスト名からIPアドレスを解決できる状態になっている必要があります。jbssetusrsrvコマンドを実行して自ホストを認証サーバ（プライマリー認証サーバまたはセカンダリー認証サーバ）に指定した場合は，次の形式でコマンドを実行してください。

cd /etc/opt/jp1base/conf

cp -p jp1bs_spmd.conf.session.model jp1bs_spmd.conf

なお，このコマンドを実行しない場合は，自ホストを認証サーバ（プライマリー認証サーバまたはセカンダリー認証サーバ）に指定しても，認証サーバとして起動しません。

(b)　JP1ユーザーを登録する

次のコマンドを実行します。

jbsadduser JP1ユーザー名

登録するJP1ユーザーの数だけ，このコマンドを実行します。

(c)　JP1権限レベルを設定する

登録したJP1ユーザーに対して，JP1/AJS3で処理を定義・実行するための権限レベルを設定します。権限レベルを設定するには，JP1ユーザーに対して「JP1資源グループ」と「JP1権限レベル」を定義します。

JP1権限レベルの設定手順を次に示します。

次のファイルをエディターで開く。

/etc/opt/jp1base/conf/user_acl/JP1_UserLevel

ファイルには，デフォルトとして次の定義が記載されています。

jp1admin:*=JP1_AJS_Admin,JP1_Console_Admin,JP1_JPQ_Admin

「JP1ユーザー名:JP1資源グループ名=JP1権限レベル名」の形式で定義を記述する。

JP1権限レベルを複数定義する場合は，「,（コンマ）」で区切って入力します。複数の資源グループへの権限を定義する場合は，「:（コロン）」で区切って入力します。また，コメントを挿入したい場合は，行頭に「;（セミコロン）」を入力します。改行されるまでコメントとして扱われます。

「JP1_Queue」は，大文字・小文字を間違えないように入力してください。

なお，JP1/AJS3に必要なJP1権限レベルの詳細については，「(2) JP1/AJS3に必要なJP1権限レベル一覧」を参照してください。

記述例を次に示します。

すべてのJP1ユーザーにJP1権限レベルを設定したら，ファイルを閉じる。

JP1/Baseを再起動するか，またはjbs_spmd_reloadコマンドを実行する。

定義した内容が有効になります。

(d)　ユーザーマッピングを設定する

登録したJP1ユーザーに対して，OSユーザーをマッピングします。ジョブを実行させたり，JP1/AJS3 - Viewからログインしたりするためにこの設定が必要です。

ユーザーマッピングの設定手順を次に示します。

エディターなどで，ユーザーマッピング定義ファイルを開く。

任意のファイルで設定することもできますが，/etc/opt/jp1base/conf/user_acl/jp1BsUmap.confを使用することを推奨します。

「JP1ユーザー名:ホスト名:OSユーザー名」の形式で定義を記述する。

記述例を次に示します。

定義の記述が終了したらファイルを閉じ，次のコマンドを実行する。

jbsmkumap [-f ユーザーマッピング定義ファイル]

定義した内容が有効になります。

なお，ユーザーマッピング定義ファイルに/etc/opt/jp1base/conf/user_acl/jp1BsUmap.confを使用した場合は，-fオプションの指定は不要です。

補足事項

ユーザーマッピング定義ファイルに設定する項目を次の表に示します。

表13‒1　ユーザーマッピング定義ファイルに設定する項目（JP1/AJS3 - Manager）

操作内容

JP1ユーザー名

ホスト名

OSユーザー名

JP1/AJS3 - Viewを使ってジョブを実行する

JP1/AJS3 - Managerにログインするユーザー

JP1/AJS3 - Viewが接続するJP1/AJS3 - Managerホスト

ジョブを実行するホストのOSに登録されているユーザー

JP1/AJS3 - Managerホスト以外のホストでジョブを実行する

JP1/AJS3 - ManagerホストのOSにログインするユーザー

JP1/AJS3 - Managerホスト

サブミットジョブを実行するホストのOSに登録されているユーザー

JP1/AJS2 - Client Toolkitからサブミットジョブを登録する

サブミット先JP1/AJS3 - ManagerホストのOSにログインするユーザー

JP1/AJS3 - Managerホスト

サブミットジョブを実行するホストのOSに登録されているユーザー

注意事項

マッピングするOSユーザーには，ユーザーID，グループIDを正しく設定したOSユーザーを指定してください。

JP1/AJS3 - Viewからログインする場合，マッピングするOSユーザーにホームディレクトリを正しく設定する必要があります。

また，JP1ユーザーにマッピングするOSユーザーは正常にOSにログインできるOSユーザーをJP1ユーザーにマッピングしてください。

OSユーザーが次に示す状態だとジョブが起動失敗となるおそれがあります。

/etc/passwdに指定したホームディレクトリが存在しない。

/etc/passwdに指定したログインシェルが存在しない。

(2)　JP1/AJS3に必要なJP1権限レベル一覧

JP1/AJS3のJP1権限レベルには次の3種類があります。

ジョブネット定義・実行時のJP1権限レベル

エージェント管理情報操作時のJP1権限レベル

ジョブの実行・操作時のJP1権限レベル

それぞれのJP1権限レベル名と操作できる内容について説明します。

(a)　ジョブネット定義・実行時のJP1権限レベル

ジョブネット定義・実行時のJP1権限レベルには，次の5種類があります。

JP1_AJS_Admin

管理者権限です。ユニットの所有者や資源グループの操作権限，ジョブネットの定義・実行・編集権限などを持っています。

JP1_AJS_Manager

ジョブネットの定義・実行・編集権限などを持っています。

JP1_AJS_Editor

ジョブネットの定義・編集権限などを持っています。

JP1_AJS_Operator

ジョブネットの実行・参照権限などを持っています。

JP1_AJS_Guest

ジョブネットの参照権限などを持っています。

ジョブネット定義・実行時のJP1権限レベル名と詳細な操作内容を次の表に示します。

表13‒2　ジョブネット定義・実行時のJP1権限レベル名と操作できる内容

操作内容

JP1_AJS_

Admin

JP1_AJS_

Manager

JP1_AJS_

Editor

JP1_AJS_

Operator

JP1_AJS_

Guest

他ユーザーが所有権を持つユニットに対して，所有者，JP1資源グループ名，またはジョブの実行ユーザー種別を変更する

○※1

−

−

−

−

ユニットを定義する

○

○※2

○※2

−

−

ジョブネットに定義したユニットの定義内容を変更する

○

○※3

○※3

−

−

ジョブネットの定義内容を変更する

○

○

○

−

−

ユニットをコピー・移動したり，名称を変更したりする

○

○※2

○※2

−

−

ユニットを削除する

○

○

○

−

−

ユニット名を標準出力ファイルに出力する

○

○

○

○

○

ユニットの定義内容を標準出力ファイルに出力する

○

○

○

○

○

ユニットを退避する

○

○

○

○

○

ユニットを回復する

○

○※2

○※2

−

−

ジョブグループにカレンダー情報を定義する

○

○

○

−

−

特定期間について，ジョブネットの実行スケジュールを定義する

○

○

−

○

−

定義済みのジョブネットを実行登録する

○

○

−

○

−

ジョブネットの実行登録を解除する

○

○

−

○

−

ジョブネットやジョブの実行履歴，現在の状態，次回実行予定などを標準出力ファイルに出力する

○

○

○

○

○

ジョブネットに定義されたスケジュールを一時的に変更する

○

○

−

○

−

ジョブの状態を一時的に変更する

○

○

−

○

−

ジョブの状態を変更する

○

○

−

○

−

ジョブネットの実行を中断する

○

○

−

○

−

ジョブネットを再実行する

○

○

−

○

−

ジョブやジョブネットの実行を強制終了させる

○

○

−

○

−

ユニットをエクスポートする

○

○

○

○

○

ユニットをインポートする

○

○

○

−

−

ルートジョブネットの登録予定情報をエクスポートする

○

○

○

○

○

ルートジョブネットの登録予定情報をインポートする

○

○

−

○

−

リリース登録をする

○

○

○※4

○※4

−

リリース中止をする

○

○

○※4

○※4

−

リリース情報を参照する

○

○

○

○

○

（凡例）

○：操作できる。

−：操作できない。

注

JP1ユーザーにマッピングされているOSユーザーがスーパーユーザー権限を持つユーザーの場合，JP1権限レベルに関係なく，すべての操作を実行できます。ただし，環境設定パラメーターADMACLIMITをデフォルトから変更して「yes」に設定している場合は，実行できる操作はJP1権限レベルの範囲の操作だけです。この場合，JP1/AJS3 - Managerのバックアップやリカバリー，および連携製品の動作などで使用するJP1ユーザーに，必要な権限を与えてください。

環境設定パラメーターADMACLIMITの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.9.2(4) ADMACLIMIT」を参照してください。

また，ユニットにJP1資源グループが設定されていない場合，そのユニットに対して，すべてのユーザーがJP1/AJS3のすべての操作を実行できます。

注※1

ユニットの所有者であれば，JP1_AJS_Admin権限が与えられていなくても操作ができます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　8.2.1 ユニット所有者権限」を参照してください。

注※2

マネージャージョブグループ，マネージャージョブネットでは，参照先のJP1/AJS3 - Managerのアクセス権限の定義が適用されます。

注※3

ユニットの実行ユーザーの種別が所有ユーザーになっている場合，JP1_AJS_Admin権限以外のJP1ユーザーは，自分が所有するユニットでなければ変更操作ができません。これは，JP1_AJS_Admin権限が与えられていない一般ユーザーが，任意のジョブを実行することを防ぐためです。

なお，ユニットの実行ユーザーの種別が登録ユーザーになっている場合は，操作ができるJP1権限レベルを与えられているだけで変更操作ができます。

注※4

JP1_AJS_Editor権限およびJP1_AJS_Operator権限の両方の権限が与えられている必要があります。これは，リリース登録またはリリース中止などのリリース操作には，定義の変更の権限と実行登録の権限が必要なためです。

(b)　エージェント管理情報操作時のJP1権限レベル

エージェント管理情報操作時のJP1権限レベルには，次の3種類があります。

JP1_JPQ_Admin

管理者権限です。実行エージェントや実行エージェントグループの定義を追加変更削除する権限を持っています。

JP1_JPQ_Operator

実行エージェントや実行エージェントグループの受付配信制限の状態を変更する権限を持っています。

JP1_JPQ_User

実行エージェントや実行エージェントグループの状態や定義内容を参照する権限を持っています。

エージェント管理情報操作時のアクセス権限の設定では，資源グループ「JP1_Queue」に対して，これらのJP1権限レベルを持たせるように設定します。「JP1_Queue」は，大文字・小文字を間違えないように入力してください。

エージェント管理情報操作時のJP1権限レベル名と詳細な操作内容を次の表に示します。

表13‒3　エージェント管理情報操作時のJP1権限レベル名と詳細な操作内容

操作内容

JP1_JPQ_

Admin

JP1_JPQ_

Operator

JP1_JPQ_

User

実行エージェントを追加する

○

−

−

実行エージェントグループを追加する

○

−

−

実行エージェントを削除する

○

−

−

実行エージェントグループを削除する

○

−

−

実行エージェントの実行ホストを変更する

○

−

−

実行エージェントのジョブ実行多重度を変更する

○

−

−

実行エージェントの説明文を変更する

○

−

−

実行エージェントグループの説明文を変更する

○

−

−

実行エージェントグループに接続する実行エージェントを追加する

○

−

−

実行エージェントグループに接続されている実行エージェントの優先順位を変更する

○

−

−

実行エージェントグループに接続されている実行エージェントを接続先から解除する

○

−

−

実行エージェントの受付配信制限の状態を変更する

○

○

−

実行エージェントグループの受付配信制限の状態を変更する

○

○

−

実行エージェントの状態を表示する※

○

○

○

実行エージェントグループの状態を表示する※

○

○

○

すべての実行エージェントと実行エージェントグループの状態を表示する※

○

○

○

すべての実行エージェントと実行エージェントグループの名称を表示する※

○

○

○

実行エージェントの定義を出力する※

○

○

○

実行エージェントグループの定義を出力する※

○

○

○

すべての実行エージェントと実行エージェントグループの定義を出力する※

○

○

○

（凡例）

○：操作できる。

−：操作できない。

注※

OSのスーパーユーザーは，JP1権限レベルに関係なく操作できます。

注意事項

エージェント管理情報操作時は，コマンドを実行するマネージャーが使用する認証サーバのアクセス権限の定義が適用されます。

(c)　ジョブの実行・操作時のJP1権限レベル

ジョブの実行・操作時のJP1権限レベルには，次の3種類があります。

JP1_JPQ_Admin

管理者権限です。実行環境の設定権限，キューやジョブ実行先エージェントの操作権限，ほかのユーザーがキューイングしたジョブの操作権限を持っています。

JP1_JPQ_Operator

キューの操作権限，ほかのユーザーがキューイングしたジョブの操作権限を持っています。

JP1_JPQ_User

サブミットジョブの登録や，自分がキューイングしたジョブの操作権限を持っています。

ジョブの実行・操作時のアクセス権限の設定では，資源グループ「JP1_Queue」に対して，これらのJP1権限レベルを持たせるように設定します。「JP1_Queue」は，大文字・小文字を間違えないように入力してください。

ジョブの実行・操作時のJP1権限レベル名と詳細な操作内容を次の表に示します。

表13‒4　ジョブの実行・操作時のJP1権限レベル名と詳細な操作内容

操作内容

JP1_JPQ_

Admin

JP1_JPQ_

Operator

JP1_JPQ_

User

ジョブの実行をキャンセルまたは強制終了する

○

○

△

ジョブの実行を保留，または保留解除する

○

○

△

ジョブを移動する

○

○

△

ジョブ情報を出力する

○

○

△

終了ジョブ情報を出力する

○

○

△

データベースから終了ジョブ情報を削除する

○

○

−

サブミットジョブを登録する※

○

○

○

キューを開く※

○

○

−

キューを閉じる※

○

○

−

キューを追加する※

○

−

−

キューを削除する※

○

−

−

キュー情報を出力する※

○

○

○

キューの定義を変更する※

○

−

−

キューをエージェントに接続する※

○

−

−

キューとエージェントの接続を解除する※

○

−

−

ジョブ実行多重度を変更する※

○

−

−

エージェントを追加する※

○

−

−

エージェントを削除する※

○

−

−

エージェントホスト情報を出力する※

○

−

−

排他実行リソースを追加する※

○

−

−

排他実行リソースを削除する※

○

−

−

排他実行リソース情報を出力する※

○

○

○

（凡例）

○：操作できる。

△：操作できるが，ほかのユーザーが実行したジョブは操作できない。

−：操作できない。

注※

サブミットジョブを使用できない構成の場合は，操作できません。

注意事項

ジョブの実行・操作時は，処理要求を受け付けるマネージャーが使用する認証サーバのアクセス権限の定義が適用されます。

ジョブ実行制御のコマンドを使用してジョブを実行・操作する場合，コマンドを実行するOSユーザーと同名のJP1ユーザーを登録しておく必要があります。また，コマンドを実行するOSユーザーと同名のJP1ユーザーに対してジョブを実行・操作する場合，必要なJP1権限レベルを設定してください。

例えば，OSユーザー「root」でログインしてコマンドを実行する場合は，定義ファイルに次のように記述して設定してください。

root:JP1_Queue=JP1_JPQ_Admin

上記の例では，JP1権限レベル名はJP1_JPQ_Adminですが，実行するコマンドに必要なJP1権限レベルを記述します。

jpqjobsubコマンドを実行する場合は，ジョブ実行先ホスト側でジョブを実行するJP1ユーザー（コマンドを実行するOSユーザーと同名のJP1ユーザー）と実行先ホストのOSユーザーをマッピングしておく必要があります。

jpqjobsubコマンドで-euを指定する場合は，-euに指定したOSユーザーとJP1ユーザー（コマンドを実行するOSユーザーと同名のJP1ユーザー）をジョブ実行先ホスト側でマッピングしておく必要があります。

13.1.2　JP1/AJS3 - Managerのセットアップ

この項では，JP1/AJS3 - Managerのセットアップについて説明します。JP1/AJS3 - Managerのセットアップには，スーパーユーザーの実行権限が必要です。

JP1/Baseのセットアップが完了したら，JP1/AJS3 - Managerをセットアップします。JP1/AJS3を起動するユーザーのumaskには，JP1/AJS3のコマンドを実行するすべてのユーザーから参照・更新できるumaskを設定してください。

なお，ここでは，JP1/AJS3を動作させるために，基本となるセットアップ方法を説明します。業務に合わせて設定を変更したい場合は，必要に応じて次に示す個所を参照してください。

設定または変更したい内容

参照個所

実行エージェントの設定手順

14.1節

環境設定パラメーターの設定手順

14.2節

運用プロファイルの設定手順

14.3節

JP1/AJS3への接続を制限する設定手順

14.4節

スケジューラー制御に関する各種設定

15.1節

ジョブ実行制御に関する各種設定

15.2節

イベント・アクション制御に関する各種設定

15.3節

キューレスジョブ実行制御に関する各種設定

15.4節

定義内容の事前チェックに関する各種設定

15.5節

各制御共通の各種設定

15.6節

その他の各種設定

15.7節

ログ情報の採取

16章

クラスタ運用時のセットアップ

17章

ディザスター・リカバリー運用時のセットアップ

18章

(1)　セットアップの手順

JP1/AJS3 - Managerのセットアップの手順を次に示します。

必要に応じて，環境設定パラメーターを変更する。

すべての環境設定パラメーターをJP1/AJS3が推奨する値で使用する場合は，この操作は不要です。環境設定パラメーターの変更は，jajs_configコマンドまたはJP1/Baseが提供するjbssetcnfコマンドを使用します。

環境設定パラメーターの設定方法については，「14.2 環境設定パラメーターの設定」を参照してください。

システムおよびユーザー環境をセットアップする。

システムおよびユーザー環境のセットアップについては，「13.4 システムおよびユーザー環境で必要なセットアップ」を参照してください。

必要に応じて，JP1/AJS3サービスの自動起動・終了を設定する。

JP1/AJS3サービスの自動起動・終了方法の設定については，「15.7.1 JP1/AJS3サービスの自動起動および自動終了の設定」を参照してください。

これでセットアップは終了です。

13.2　JP1/AJS3 - Agentで必要なセットアップ

JP1/AJS3 - Agentを使うには，JP1/Baseのセットアップと，JP1/AJS3 - Agentのセットアップが必要です。

まず，JP1/Baseをセットアップし，次にJP1/AJS3 - Agentをセットアップします。

補足事項

JP1/AJS3 - Agentを仮想マシンにセットアップしたあと，その仮想マシンを複製できます。

仮想マシンの複製の概要については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録F JP1/AJS3をインストール・セットアップした仮想マシンの複製」を参照してください。仮想マシンの複製の手順については，「付録H JP1/AJS3をインストール・セットアップした仮想マシンの複製手順」を参照してください。

13.2.1　JP1/Baseのセットアップ

この項では，JP1/Baseのセットアップについて説明します。

なお，ここでは，設定の流れと大まかな設定内容を説明します。設定方法，設定項目，コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/Baseは，次の流れでセットアップします。

ユーザー情報を設定する。

ユーザー情報の設定では，JP1/Baseのユーザー管理機能を使って，ユーザーマッピングを設定します。

ユーザーマッピングは，他ホストから自ホストに対してジョブ実行を依頼される場合に必要な設定です。JP1ユーザーに，各ホストに登録されているOSユーザーをマッピングします。

設定方法については，「(1) ユーザー情報を設定する」を参照してください。

イベントサービス環境を設定する。

イベントサービス環境の設定は，JP1イベントを送受信するために必要です。

JP1/Baseのイベントサービス環境の設定で，API設定ファイルのパラメーターserverの通信タイプに「keep-alive」を設定してください。「close」を設定すると，次の問題が発生するおそれがあります。

JP1/AJS3が起動時に発行するJP1イベントが発行できない。

統合トレースログにメッセージKAVT1040-Eが出力されて，JP1イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブ，およびWindowsイベントログ監視ジョブがイベントを検知できない。

JP1イベント送信ジョブが異常検出終了する。

設定方法およびAPI設定ファイルについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/Baseのセットアップの手順と定義内容を次に示します。

(1)　ユーザー情報を設定する

UNIX版JP1/Baseでは，コマンドを使ってユーザー情報を設定します。ユーザー情報の設定手順を設定内容ごとに説明します。

なお，JP1/AJS3 - Agentおよび07-00-/C以降のJP1/AJS2 - Agentでは，JP1/AJS3 - AgentまたはJP1/AJS2 - Agentの起動時に認証サーバへのアクセスを行わなくなりました。

JP1/AJS3 - Agentまたは07-00-/C以降のJP1/AJS2 - Agentで認証サーバを指定する必要はありません。

(a)　ユーザーマッピングを設定する

認証サーバに登録されているJP1ユーザーに対して，OSユーザーをマッピングします。

ユーザーマッピングの設定手順を次に示します。

エディターなどで，新規のテキストファイルを開く。

このファイルを，ユーザーマッピング定義ファイルとします。

「JP1ユーザー名:ホスト名:OSユーザー名」の形式で定義を記述する。

記述例を次に示します。

定義の記述が終了したらファイルを閉じ，次のコマンドを実行する。

jbsmkumap -f ユーザーマッピング定義ファイル

定義した内容が有効になります。

補足事項

ユーザーマッピング定義ファイルに設定する項目を次の表に示します。

表13‒5　ユーザーマッピング定義ファイルに設定する項目（JP1/AJS3 - Agent）

操作内容

JP1ユーザー名

ホスト名

OSユーザー名

JP1/AJS3 - Managerホスト以外のホストでジョブを実行する

JP1/AJS3 - ManagerホストのOSにログインするユーザー

JP1/AJS3 - Managerホスト

ジョブを実行するホストのOSに登録されているユーザー

注意事項

マッピングするOSユーザーには，ユーザーID，グループIDを正しく設定したOSユーザーを指定してください。

また，JP1ユーザーにマッピングするOSユーザーは正常にOSにログインできるOSユーザーをJP1ユーザーにマッピングしてください。

OSユーザーが次に示す状態だとジョブが起動失敗となるおそれがあります。

/etc/passwdに指定したホームディレクトリが存在しない。

/etc/passwdに指定したログインシェルが存在しない。

13.2.2　JP1/AJS3 - Agentのセットアップ

この項では，JP1/AJS3 - Agentのセットアップについて説明します。JP1/AJS3 - Agentのセットアップには，スーパーユーザーの実行権限が必要です。

JP1/Baseのセットアップが完了したら，JP1/AJS3 - Agentをセットアップする前に，接続先のJP1/AJS3 - Managerが正常に動作することを確認しておいてください。

JP1/AJS3を起動するユーザーのumaskには，JP1/AJS3のコマンドを実行するすべてのユーザーから参照・更新できるumaskを設定してください。

なお，ここでは，JP1/AJS3を動作させるために，基本となるセットアップ方法を説明します。業務に合わせて設定を変更したい場合は，必要に応じて次に示す個所を参照してください。

設定または変更したい内容

参照個所

環境設定パラメーターの設定手順

14.2節

JP1/AJS3への接続を制限する設定手順

14.4節

ジョブ実行時のワークパスを変数として定義する

15.2.1

エージェントのパイプ通信タイムアウト値の変更

15.2.15

ジョブプロセス実行準備完了通知時のタイムアウト値の設定

15.2.16

イベントジョブのログサイズ設定の変更

15.3.1

ファイル監視ジョブの状態引き継ぎオプションの設定

15.3.3

ラージファイル（2ギガバイト以上のファイル）を監視するための設定

15.3.12

JP1/AJS3サービスの自動起動および自動終了の設定

15.7.1

JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能の設定

15.5.1

ログ情報の採取

16章

クラスタ運用時のセットアップ

17章

(1)　セットアップの手順

JP1/AJS3 - Agentのセットアップの手順を次に示します。

必要に応じて，環境設定パラメーターを変更する。

すべての環境設定パラメーターをJP1/AJS3が推奨する値で使用する場合は，この操作は不要です。環境設定パラメーターの変更は，jajs_configコマンドまたはJP1/Baseが提供するjbssetcnfコマンドを使用します。

jajs_configコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_config」を参照してください。jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

システムおよびユーザー環境をセットアップする。

システムおよびユーザー環境のセットアップについては，「13.4 システムおよびユーザー環境で必要なセットアップ」を参照してください。

必要に応じて，JP1/AJS3サービスの自動起動・終了方法を設定する。

JP1/AJS3サービスの自動起動・終了方法の設定については，「15.7.1 JP1/AJS3サービスの自動起動および自動終了の設定」を参照してください。

これでセットアップは終了です。

13.3　JP1/AJS3 Consoleで必要なセットアップ

JP1/AJS3 Console機能を使用する場合には，JP1/AJS3 Console Manager，JP1/AJS3 Console Agentのそれぞれで，セットアップが必要です。

13.3.1　JP1/AJS3 Console Managerのセットアップ

JP1/AJS3 Console Managerを使用するためには，JP1/AJS3 - ManagerをインストールしたホストでJP1/AJS3 Console Managerをセットアップする必要があります。

セットアップの手順を次に示します。

jp1ajs2cmsetupコマンドを実行する。

必要に応じて，JP1/AJS3 Console Managerサービスの自動起動・終了方法を設定する。

JP1/AJS3 Console Managerサービスの自動起動・終了方法の設定については，「15.7.1(4) JP1/AJS3 Consoleサービスの自動起動および自動終了を設定する」を参照してください。

13.3.2　JP1/AJS3 Console Agentのセットアップ

JP1/AJS3 Console Agentを使用するためには，JP1/AJS3 - ManagerをインストールしたホストでJP1/AJS3 Console Agentをセットアップする必要があります。

セットアップの手順を次に示します。

jp1ajs2casetupコマンドを実行する。

必要に応じて，JP1/AJS3 Console Agentサービスの自動起動・終了方法を設定する。

JP1/AJS3 Console Agentサービスの自動起動・終了方法の設定については，「15.7.1(4) JP1/AJS3 Consoleサービスの自動起動および自動終了を設定する」を参照してください。

13.4　システムおよびユーザー環境で必要なセットアップ

システム環境およびユーザー環境のセットアップについて説明します。

13.4.1　言語環境の設定

システムの言語環境を設定する方法を次に示します。

なお，システムで使用できる言語種別の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.4.3 システムで使用する言語種別について検討する」を参照してください。

(1)　文字コード種別の変更

文字コードを変更する手順について説明します。なお，システムのデフォルトの文字コードは，次のとおりです。

表13‒6　システムのデフォルトの文字コード

項番

OS

システムのデフォルトの文字コード

1

Linux

UTF-8

2

Solaris

EUC

3

AIX

SJIS

4

HP-UX

SJIS

すでにJP1/AJS3で運用しているユニット名にかな文字や2バイトコード文字を使用している場合は，文字コードを変更したあとにユニットを再定義する必要があります。

文字コードを変更する手順を次に示します。

JP1の各サービス，接続しているJP1/AJS3 - Viewおよび実行中のコマンドを停止する。

JP1/Baseで使用する文字コード種別を変更する。

JP1/Baseで使用する文字コード種別の変更方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3サービスが発行するイベントやジョブ実行環境などの出力文字コード種別を変更するために，次のファイルをviなどのエディターで開く。

物理ホストの場合

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_env.conf

論理ホストの場合

共有ディレクトリ/jp1ajs2/conf/jp1ajs_env.conf

手順3で開いたファイルの「LANG=」と定義された行に，変更後の環境変数LANGを指定し，ファイルを保存する。

UTF-8に変更する場合，手順3で開いたファイルの最終行に「AJSCONVERTUTF8=no」を追加し，ファイルを保存する。

ジョブの実行環境およびユニット定義環境の文字コード種別を変更するために，環境設定パラメーターを変更する。

次のコマンドを実行します。

jajs_config -k "[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]" "AJSCHARCODE"="文字コード"

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターAJSCHARCODEの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

UTF-8に変更する場合，UTF-8に対応していないエージェントで正しくキューレスジョブを実行させるために，環境設定パラメーターを設定する。

viなどのエディターで，次の環境設定パラメーターを記載した設定ファイルを作成します。

[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER]
"QLMANCHARCODE"="UTF-8"

設定ファイルを保存したら，次のコマンドを実行してください。

jbssetcnf 設定ファイル名

環境設定パラメーターQLMANCHARCODEの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

環境設定パラメーターQLMANCHARCODEに「UTF-8」を設定した場合，キューレスジョブのエージェントとして使用するホストすべてに，次の環境設定パラメーターを設定し，JP1/AJS3 Queueless Agentサービスを再起動する。

viなどのエディターで，次の環境設定パラメーターを記載した設定ファイルを作成します。

[JP1_DEFAULT¥JP1QLAGENT]
"AJSQL_CHARCODE"="UTF-8"

設定ファイルを保存したら，次のコマンドを実行してください。

jbssetcnf 設定ファイル名

環境設定パラメーターAJSQL_CHARCODEの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

定義内容の事前チェックを使用するために，環境設定パラメーターを変更する。

次のコマンドを実行します。

jajs_config -k "[JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥CHECK]" "AJSCHK_CHARCODE"="文字コード"

環境設定パラメーターAJSCHK_CHARCODEの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.5 JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能の設定」を参照してください。

スケジューラーサービスがsyslogへ出力するメッセージを変更するために，環境設定パラメーターを変更する。

次のコマンドを実行します。

jajs_config -k "[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]" "SYSLOGCODE"="環境変数LANGの値"

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

なお，「C」以外の値を指定した場合，スケジューラーサービスを起動した環境の環境変数LANGに従います。スケジューラーサービスを起動する環境の環境変数LANGを変更してください。

LANG="文字コード"
export LANG

注意事項

syslogに環境変数LANGで指定した文字コードが出力できない場合があります。その場合には「C」を必ず指定してください。

JP1/AJS3 Consoleを使用する場合には，ユーザー定義データに格納される情報の文字コードを変更するために，環境設定パラメーターを変更する。

次のコマンドを実行します。

jajs_config -k "[JP1_DEFAULT¥JP1AJS2CONSOLEMANAGER¥]" "CHARCODE"="文字コード"

環境設定パラメーターCHARCODEの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.8 JP1/AJS3 Console環境設定」を参照してください。

JP1/AJS3 Consoleを使用する場合には，JP1/AJS3 Console ManagerまたはJP1/AJS3 Console Agentがsyslogへ出力するメッセージを変更するために，環境設定パラメーターを変更する。

次のコマンドを実行します。

JP1/AJS3 Console Managerの場合

jajs_config -k "[JP1_DEFAULT¥JP1AJS2CONSOLEMANAGER]" "SYSLOGCODE"="文字コード"

JP1/AJS3 Console Agentの場合

jajs_config -k "[JP1_DEFAULT¥JP1AJS2CONSOLEAGENT]" "SYSLOGCODE"="文字コード"

「C」以外の値を指定した場合，JP1/AJS3 Console ManagerまたはJP1/AJS3 Console Agentサービスを起動した環境の環境変数LANGに従います。JP1/AJS3 Console ManagerまたはJP1/AJS3 Console Agentサービス起動する環境の環境変数LANGを変更してください。

LANG="文字コード"
export LANG

注意事項

syslogに環境変数LANGで指定した文字コードが出力できない場合があります。その場合には「C」を必ず指定してください。

JP1/AJS3 Console を使用する場合には，JP1/AJS3 Console ManagerまたはJP1/AJS3 Console Agentサービスが出力するメッセージを変更する。

JP1/AJS3 Console ManagerまたはJP1/AJS3 Console Agentサービスを起動する環境の環境変数LANGを変更してください。

LANG="文字コード"
export LANG

13.4.2　ログインスクリプトの変更

JP1/AJS3では，UNIXジョブの実行に先立って，次に示すシェルのログインスクリプトが実行されます。

sh，kshの場合

/etc/profile
$HOME/.profile

cshの場合

/etc/csh.login
$HOME/.cshrc
$HOME/.login

そのため，ログインスクリプトの中にechoやcatコマンドなど，標準出力ファイルへ出力するコマンドがあると，ジョブの実行結果以外のテキストが標準出力ファイルに出力されます。また，ログインスクリプトの中で，対話環境が前提であるstty，tty，tset，scriptコマンドなどを実行すると，ジョブが異常終了するおそれがあります。このような場合は，これらのコマンドを実行しないようにログインスクリプトを変更してください。

なお，シェルで読み込むログインスクリプトで上記以外のものについては，各OSでの動作を確認してください。

例えば，sh，kshの場合は，ログインスクリプトの該当する個所に，次に示す網掛けの部分を追加してください。

cshの場合も同様に，該当する個所に，次に示す網掛けの部分を追加してください。

補足事項

AIXでは，/etc/environmentの情報は引き継ぎません。次の例を参考にして，ログインスクリプトを変更してください。

if [ "$JP1JobID" != "" ] ; then
. /etc/environment
export 設定したい環境変数
fi

/etc/environmentを読み込んだあと，設定したい環境変数に対してexportコマンドを実行してください。

注意事項

上記の設定は，sh，ksh（.profile）だけで有効です。その他のcshなどでは無効です。上記の設定をした場合，ログインスクリプトの中で/etc/environmentを読み込むため，各情報の設定順序が変わることがあることを考慮する必要があります。このため，ログインスクリプトに/etc/environmentの読み込みを追加する際は，/etc/environmentで設定している環境変数をログインスクリプトでも設定している個所がないかを確認し，挿入個所に十分注意してください。

ログインスクリプトの最初で/etc/environmentを読み込むように変更することを推奨します。

13.4.3　カーネルパラメーターの調整

UNIX環境でJP1/AJS3を使用する場合，カーネルパラメーターを調整し，JP1/AJS3の実行処理に必要なリソースを割り当ててください。調整が必要なカーネルパラメーターはOSごとに異なります。詳細については，リリースノートを参照してください。

カーネルパラメーターとは，UNIXシステムが使用するリソースを調整して最適化するための設定です。次のような値を調整します。

ファイルシステムの調整：ファイルの最大オープン数，ファイルの最大ロック数

共有メモリーの調整：共有メモリーの最大サイズ，共有メモリーの最大数

セマフォの調整：セマフォの最大数，セマフォの最大アンドゥ数

カーネルパラメーターについての詳しい説明は，各OSのドキュメントやUNIXの参考文献を参照してください。

13.4.4　トレースログファイルの拡張

次に示すUNIX版トレースログファイルの拡張について説明します。

JP1/AJS3のトレースログファイル

キューレストレースログファイル

キューレスジョブ実行内部ログファイル

JP1/AJS3 Consoleのトレースログファイル

(1)　JP1/AJS3のトレースログファイルの拡張

JP1/AJS3のトレースログファイルは，初期状態では次のように設定されています。

ファイル名

/var/opt/jp1ajs2/log/tracelog

サイズ

約2,000個のジョブを実行したときのトレースログを保存できるサイズ，具体的には，20メガバイト（20,480キロバイト）

必要となるトレースログファイルのサイズは，ジョブネットの構造や，JP1/AJS3 - Viewの接続数，操作内容によって大きく異なります。必要に応じてトレースログファイルの適切なサイズを見積もり，拡張してください。

トレースログファイルの適切なサイズを見積もる方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.2 トレースログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

トレースログファイルを拡張する必要がある場合は，ajstrsetszコマンドでトレースログファイルのサイズを変更してください。ajstrsetszコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajstrsetsz」を参照してください。

(2)　キューレストレースログファイルの拡張

キューレストレースログファイルは，初期状態では次のように設計されています。

ファイル名

/var/opt/jp1ajs2/log/tracelog.ql

サイズ

約10,000個のジョブを実行したときのトレースログを保存できるサイズ，具体的には，15メガバイト（15,360キロバイト）

必要となるキューレストレースログファイルのサイズは，ジョブのファイル転送の有無やエラー出力結果の有無によって大きく異なります。必要に応じてトレースログファイルの適切なサイズを見積もり，拡張してください。

トレースログファイルの適切なサイズを見積もる方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　7.2.1(2) キューレストレースログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

キューレストレースログファイルを拡張する必要がある場合は，ajsqltrsetszコマンドでキューレストレースログファイルのサイズを変更してください。ajsqltrsetszコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqltrsetsz」を参照してください。

(3)　キューレスジョブ実行内部ログファイルの拡張

キューレスジョブ実行内部ログファイルは，初期状態では次のように設定されています。

ファイル名

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsqlexeclog※1

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsqlexeclog_ftpd※2

注※1

クラスタ運用時は，名称が次のようになります。

/var/opt/jp1ajs2/log/ajsqlexeclog-[論理ホスト名]

フルパス名が256バイト以上である場合，[論理ホスト名]は論理ホスト名の先頭から30バイトとなります。

注※2

JP1/AJS3 - Managerの場合だけ作成します。

サイズ

ajsqlexeclogファイルの場合

約40,000個のキューレスジョブを実行したときに，キューレスエージェントサービスが出力する実行内部ログを保存できるサイズ，具体的には，24メガバイト（24,576キロバイト）

ajsqlexeclog_ftpdファイルの場合

約20,000個のファイル転送を伴うキューレスジョブを実行したときに，キューレスファイル転送サービスが出力する実行内部ログを保存できるサイズ，具体的には，10メガバイト（10,240キロバイト）

必要となるキューレスジョブ実行内部ログファイルのサイズは，実行するキューレスジョブの個数，およびキューレスジョブ実行時のファイル転送の有無などによって大きく異なります。必要に応じて，キューレスジョブ実行内部ログファイルの適切なサイズを見積もり，拡張してください。

キューレスジョブ実行内部ログファイルの適切なサイズを見積もる方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　7.2.1(3) キューレスジョブ実行内部ログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

キューレスジョブ実行内部ログファイルを拡張する必要がある場合は，ajsqlexecsetszコマンドでキューレスジョブ実行内部ログファイルのサイズを変更してください。ajsqlexecsetszコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlexecsetsz」を参照してください。

(4)　JP1/AJS3 Consoleのトレースログファイルの拡張

JP1/AJS3 Consoleのトレースログファイルの拡張は，JP1/AJS3 Console ManagerとJP1/AJS3 Console Agentではそれぞれ設定が必要です。JP1/AJS3 Consoleのトレースログファイルは，初期状態では次のように設計されています。

ファイル名

JP1/AJS3 Console Managerの場合：/var/opt/jp1ajs2cm/log/tracelog.cm

JP1/AJS3 Console Agentの場合：/var/opt/jp1ajs2/log/tracelog.ca

サイズ

JP1/AJS3 Console Managerの場合：3,072キロバイト

JP1/AJS3 Console Agentの場合：3,072キロバイト

必要となるトレースログファイルのサイズは，業務の監視状況などによって大きく異なります。必要に応じて，トレースログファイルの適切なサイズを見積もり，拡張してください。

トレースログファイルの適切なサイズを見積もる方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.2 トレースログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

トレースログファイルを拡張する必要がある場合は，ajscmtrsetszコマンドまたはajscatrsetszコマンドでトレースログファイルのサイズを変更してください。各コマンドの詳細については，次のマニュアルを参照してください。

JP1/AJS3 Console Managerの場合

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajscmtrsetsz」

JP1/AJS3 Console Agentの場合

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajscatrsetsz」

13.4.5　通信環境の設定

DNSの構成や，ファイアウォールを使用した環境でJP1/AJS3を構築する場合には，ホスト名やIPアドレスが解決できる環境の設定や，ファイアウォール上での通信設定が必要です。

次の個所を参照し，通信環境を設定してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.3.7(3) DNS環境で運用する場合の注意事項」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.3.5 ファイアウォールを設定した環境の構成例と通信設定」

13.4.6　IPv6アドレスで通信するための設定

IPv6アドレスで通信するための設定手順について説明します。

なお，IPv6アドレスの通信は，Linuxだけサポートしています。

(1)　IPv6アドレスで通信するためのJP1/Baseの設定手順

(a)　jp1hosts2ファイルの設定

IPv6アドレスで通信する場合は，jp1hosts2の設定が必要です。jp1hosts2情報を定義すると，jp1hosts情報の定義は無効になります。そのため，JP1/Baseをバージョン09-50以前からバージョン10-00以降にバージョンアップインストールした場合は，バージョン09-50以前で使用していたjp1hostsの定義情報をjp1hosts2に移行する必要があります。IPv4アドレスで通信する場合は，必要ありません。

設定を元に戻したい場合は，jp1hosts2からjp1hostsに設定を切り戻すことができます。

jp1hosts2の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

(b)　ANYバインドアドレスの設定

受信時の通信方式がANYバインド方式の場合は，次に説明する設定が必要です。JP1/AJS3新規インストール時の通信設定は，受信時の通信方式がANYバインド方式になっています。なお，論理ホストをセットアップした場合は，受信時の通信方式がIPバインド方式になるため，この設定の変更は不要です。

使用するANYバインドアドレスのプロトコル種別を，「IPv4のみ」，「IPv6のみ」，「IPv4/IPv6両方」のどれかに設定する必要があります。受信に使用するANYバインドアドレスのプロトコル種別と，送信側が名前解決をして得られるIPアドレスのプロトコル種別が同じになるように設定してください。ノード間でプロトコル種別が異なる場合は通信できません。デフォルトは，IPv4のANYバインドアドレスだけを使用する設定になっています。

受信時の通信方式については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.3.4 複数LANの構成例と通信設定」を参照してください。

ANYバインドアドレスの設定については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

(2)　IPv6アドレスで通信するためのJP1/AJS3 - Managerの設定手順

IPv6アドレスで通信する場合に，JP1/AJS3 - Managerをバージョン09-50以前からバージョン10-00以降にバージョンアップインストールしたときは，インストール後に組み込みDBの再構築が必要になります。IPv4アドレスで通信する場合や，JP1/AJS3を新規インストールした場合は，必要ありません。

組み込みDBを再構築する手順について説明します。

(a)　物理ホストの場合

物理ホストの組み込みDBを再構築する手順について説明します。

注意事項

次に説明する手順を実施すると，ジョブの実行結果情報などは削除されます。

再構築する組み込みDBに格納されているスケジューラーサービスを確認する。

組み込みDBに格納されているスケジューラーサービスは，ajsembdbidlistコマンドで確認できます。ajsembdbidlistコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbidlist」を参照してください。

組み込みDBに格納されているスケジューラーサービスのユニット定義情報をバックアップする。

ユニット定義情報のバックアップ方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　2.2.2(4) ユニット定義のバックアップ」を参照してください。

jajs_spmd_stopコマンドを実行して，JP1/AJS3のサービスを停止する。

すべてのJP1/AJS3のサービスを停止してください。

ajsembdbunsetコマンドを実行して，組み込みDBをアンセットアップする。

ajsembdbunsetコマンドの実行例を次に示します。

# /opt/jp1ajs2/tools/ajsembdbunset -e -id _JF1

ajsembdbunsetコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbunset」を参照してください。

ajsembdbbuildコマンドを実行して，組み込みDBを構築する。

ajsembdbbuildコマンドの実行例を次に示します。

# /opt/jp1ajs2/tools/ajsembdbbuild -s -d /var/opt/jp1ajs2/embdb/_JF1/dbarea -p 22221 -i /opt/jp1ajs2/embdb/_JF1 -id _JF1 -ext_db -ext_log

ajsembdbbuildコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbbuild」を参照してください。

ajsembdbsetupコマンドを実行して，組み込みDBをセットアップする。

ajsembdbsetupコマンドの実行例を次に示します。

# /opt/jp1ajs2/tools/ajsembdbsetup -ru s -F AJSROOT4 -p 22221 -tp AJS4 -id _JF1

ajsembdbsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbsetup」を参照してください。

jajs_spmdコマンドを実行して，JP1/AJS3のサービスを起動する。

すべてのJP1/AJS3のサービスを起動してください。

手順2でバックアップしたユニット定義情報をリカバリーする。

ユニット定義情報のリカバリー方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　2.3.3(8) ユニット定義のリカバリー」を参照してください。

(b)　論理ホストの場合

論理ホストの組み込みDBを再構築する手順について説明します。ここでは，共有ディスクおよび論理IPアドレスは実行系ホストに割り当たっているものとします。

注意事項

次に説明する手順を実施すると，ジョブの実行結果情報などは削除されます。

再構築する組み込みDBに格納されているスケジューラーサービスを確認する。

組み込みDBに格納されているスケジューラーサービスは，ajsembdbidlistコマンドで確認できます。ajsembdbidlistコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbidlist」を参照してください。

組み込みDBに格納されているスケジューラーサービスのユニット定義情報をバックアップする。

ユニット定義情報のバックアップ方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　2.2.2(4) ユニット定義のバックアップ」を参照してください。

実行系ホストでjajs_spmd_stopコマンドを実行して，次に示すサービスを停止する。

再構築する組み込みDBが属する論理ホストのJP1/AJS3のサービス

実行系ホストでajsembdbunsetコマンドを実行して，実行系ホストの組み込みDBをアンセットアップする。

ajsembdbunsetコマンドの実行例を次に示します。

# /opt/jp1ajs2/tools/ajsembdbunset -e -id _JFA

ajsembdbunsetコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbunset」を参照してください。

待機系ホストでajsembdbunsetコマンドを実行して，待機系ホストの組み込みDBをアンセットアップする。

ajsembdbunsetコマンドの実行例を次に示します。

# /opt/jp1ajs2/tools/ajsembdbunset -e -id _JFA

ajsembdbunsetコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbunset」を参照してください。

実行系ホストでajsembdbbuildコマンドを実行して，実行系ホストの組み込みDBを構築する。

ajsembdbbuildコマンドの実行例を次に示します。

# /opt/jp1ajs2/tools/ajsembdbbuild -s -r -d /home/shdsk/jp1ajs2/embdb/_JFA/dbarea -ld /opt/jp1ajs2/embdb/_JFA/dbarea -mh lhost -eh 実行系物理ホスト名 -p 22230 -i /opt/jp1ajs2/embdb/_JFA -id _JFA -ext_db -ext_log

ajsembdbbuildコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbbuild」を参照してください。

実行系ホストでajsembdbsetupコマンドを実行して，実行系ホストの組み込みDBをセットアップする。

ajsembdbsetupコマンドの実行例を次に示します。

# /opt/jp1ajs2/tools/ajsembdbsetup -mh lhost -F AJSROOT1 -p 22230 -tp AJS1 -id _JFA -ru s

ajsembdbsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbsetup」を参照してください。

実行系ホストでjbsgetcnfコマンドを実行して，実行系ホストの環境設定パラメーターをバックアップする。

次に示すコマンドを実行します。

# /opt/jp1base/bin/jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > バックアップファイル名

詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

待機系ホストでajsembdbbuildコマンドを実行して，待機系ホストの組み込みDBを構築する。

ajsembdbbuildコマンドの実行例を次に示します。

# /opt/jp1ajs2/tools/ajsembdbbuild -s -f -d /home/shdsk/jp1ajs2/embdb/_JFA/dbarea -ld /opt/jp1ajs2/embdb/_JFA/dbarea -mh lhost -eh 実行系物理ホスト名 -p 22230 -i /opt/jp1ajs2/embdb/_JFA -id _JFA -ext_db -ext_log

ajsembdbbuildコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbbuild」を参照してください。

待機系ホストでjbssetcnfコマンドを実行して，手順8でバックアップした環境設定パラメーターを待機系ホストに設定する。

次に示すコマンドを実行します。

# /opt/jp1base/bin/jbssetcnf バックアップファイル名

詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

実行系ホストでajsembdbstopコマンドを実行して，実行系ホストの組み込みDBを停止する。

ajsembdbstopコマンドの実行例を次に示します。

# /opt/jp1ajs2/tools/ajsembdbstop -id _JFA

ajsembdbstopコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsembdbstop」を参照してください。

実行系ホストでjajs_spmdコマンドを実行して，次に示すサービスを起動する。

再構築する組み込みDBが属する論理ホストのJP1/AJS3のサービス

手順2でバックアップしたユニット定義情報をリカバリーする。

ユニット定義情報のリカバリー方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　2.3.3(8) ユニット定義のリカバリー」を参照してください。

13.5　バージョンアップ時に必要なセットアップ

JP1/AJS3をバージョンアップインストールした場合に，必要なセットアップについて説明します。

13.5.1　組み込みDBの管理機能を強化するための設定

JP1/AJS3 - Managerのバージョン10-00以降では，組み込みDBの管理機能が強化されています。それに伴い，次の点が変更になっています。

表13‒7　組み込みDB管理機能強化による変更点

変更点

JP1/AJS3 - Managerのバージョン

10-00より前

10-00以降

組み込みDBプロセス管理プロセス（pdprcdプロセス）

組み込みDBの環境を構築すると，アンセットアップするまでOS上に常駐する

組み込みDBの停止と連動してpdprcdプロセスも停止する

バージョン10-00より前のJP1/AJS3 - Managerで構築した組み込みDBで管理機能を強化するためには，設定が必要です。この設定を実施しないで，組み込みDBの管理機能を強化しない場合でも，ajsembdbinstlコマンドで組み込みDBをインストールしたり，論理ホストを新規に構築または再構築したりする場合は，設定が必要です。

それぞれの設定手順について説明します。

(1)　組み込みDBの管理機能を強化するための設定手順

JP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールしたあと，構築したすべてのホストに対して，次の手順を実施してください。

ajsembdbinstlコマンドを実行して，組み込みDBを上書きインストールする。

ajsembdbinstlコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbinstl」を参照してください。

JP1/AJS3の組み込みDBの，システム共通定義ファイルの設定値を変更する。

次のファイルをviなどのエディターで開き，設定値を変更します。

システム共通定義ファイル

組み込みDB運用ディレクトリ/conf/pdsys

＜変更前＞

set pd_mode_conf = AUTO※

＜変更後＞

set pd_mode_conf = MANUAL2

注※

論理ホスト環境では，変更前の値は「MANUAL1」です。

システム共通定義ファイルの設定値が「AUTO」または「MANUAL1」になっている場合は，「MANUAL2」に変更してください。

DB管理用のJP1/AJS3用起動プロセス定義ファイルおよびJP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイルに，モデルファイルを上書きコピーする。

次に示すファイルを，それぞれのモデルファイルで上書きコピーします。

ファイルの種類

ファイル名

モデルファイル

JP1/AJS3用起動プロセス定義ファイル（DB管理）

物理ホストの場合

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_dbmd.conf

論理ホストの場合

共有ディレクトリ/jp1ajs2/conf/jp1ajs_dbmd.conf

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_dbmd.conf.model

JP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイル（DB管理）

物理ホストの場合

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_dbmd_0700.conf

論理ホストの場合

共有ディレクトリ/jp1ajs2/conf/jp1ajs_dbmd_0700.conf

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_dbmd_0700.conf.model

システム管理用のJP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイルの設定値を変更する。

次に示すファイルをviなどのエディターで開き，「変更前」で示す行の下線部分を変更します。

JP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイル（システム管理）

・物理ホストの場合

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_service_0700.conf

・論理ホストの場合

共有ディレクトリ/jp1ajs2/conf/jp1ajs_service_0700.conf

＜変更前＞

jajs_dbmd|jajs_dbmd||0|3|3|21600|0|2||1|||||||

＜変更後＞

jajs_dbmd|jajs_dbmd||1|3|3|21600|0|2||1|||||||

(2)　組み込みDBの管理機能を強化しない場合に必要な設定手順

構築した環境を変更することが難しいなどの理由で組み込みDBの管理機能を強化しない場合，組み込みDBをバージョンアップ以前のまま使用することもできます。その場合は，JP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールしたあと，そのまま使用してください。ただし，ajsembdbinstlコマンドで組み込みDBをインストールしたり，論理ホストを新規に構築または再構築したりする場合は，次に示す操作が必要です。

(a)　ajsembdbinstlコマンドで組み込みDBをインストールする場合に必要な設定手順

ajsembdbinstlコマンドで組み込みDBを新規インストール，またはバージョンアップインストールする場合，次の手順を実施してください。

ajsembdbinstlコマンドに-v9standardオプションを指定して実行する。

ajsembdbinstlコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbinstl」を参照してください。

(b)　論理ホストを新規に構築または再構築する場合に必要な設定手順

論理ホストを新規に構築または再構築する場合，論理ホスト環境のセットアップ後に，次の手順を実施してください。

DB管理用のJP1/AJS3用起動プロセス定義ファイルおよびJP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイルに，モデルファイルを上書きコピーする。

次に示すファイルを，それぞれのモデルファイルで上書きコピーします。

ファイルの種類

ファイル名

モデルファイル

JP1/AJS3用起動プロセス定義ファイル（DB管理）

共有ディレクトリ/jp1ajs2/conf/jp1ajs_dbmd.conf

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_dbmd.conf.v9standard.model

JP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイル（DB管理）

共有ディレクトリ/jp1ajs2/conf/jp1ajs_dbmd_0700.conf

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_dbmd_0700.conf.v9standard.cluster.model

13.5.2　組み込みDBのデータ領域の使用量を削減するための設定

バージョン10-00以降のJP1/AJS3 - Managerでは，組み込みDBのデータ格納効率が改善され，データ領域の使用量が削減されています。バージョンが10-00より前のJP1/AJS3 - Managerで構築した組み込みDBで，データ領域の使用量を削減するためには，組み込みDBの再セットアップが必要です。

再セットアップは，組み込みDBごとに実施します。JP1/AJS3で使用している組み込みDBについては，ajsembdbidlistコマンドで確認できます。ajsembdbidlistコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbidlist」を参照してください。

JP1/AJS3が自動的に構築する組み込みDBについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.6.4 JP1/AJS3でセットアップされるデータベース設定」を参照してください。

(1)　組み込みDBのデータ領域の使用量を削減するための設定手順

組み込みDBのデータ領域の使用量を削減するための設定手順を次に示します。

補足事項

クラスタ環境の場合は，実行系ホストで手順を実施してください。待機系ホストでの実施は不要です。

組み込みDBに含まれる実行エージェント情報およびユニット定義情報をバックアップする。

バックアップ方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　2.2.2(2) 実行エージェント情報のバックアップ」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　2.2.2(4) ユニット定義のバックアップ」を参照してください。

JP1/AJS3 - Managerの物理ホストおよびすべての論理ホストで，JP1/AJS3サービスおよびJP1/AJS3 Console Agentサービスを含め，組み込みDBにアクセスするすべてのサービスを停止する。

クラスタ環境の場合，以降の手順は次の状態で実施してください。

実行系物理ホストで共有ディスクにアクセスできる状態

論理ホストのIPアドレスを有効にした状態

ajsembdbunsetコマンドを実行して，組み込みDBを削除する。

ajsembdbunsetコマンドの実行例を次に示します。

ajsembdbunset -e -id セットアップ識別子

ajsembdbunsetコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbunset」を参照してください。

ajsembdbbuildコマンドを実行して，組み込みDBを構築する。

ajsembdbbuildコマンドの実行例を次に示します。

JP1/AJS3が自動的に構築した組み込みDBの場合

ajsembdbbuild {-s|-m|-l} -d データ領域ディレクトリ名 -p 組み込みDBポート番号※ -i 組み込みDB運用ディレクトリ名 -id セットアップ識別子 [-mh 論理ホスト名 -eh 実行系物理ホスト名 -r -ld 作業領域ディレクトリ名] -ext_db -ext_log

注※　組み込みDBで使用していたスケジューラーサービスの環境設定パラメーターRDBPORTの値です。

高度なセットアップで構築した組み込みDBの場合

ajsembdbbuild バージョンアップ前に構築した時のオプション

ajsembdbbuildコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbbuild」を参照してください。

ajsembdbsetupコマンドを実行して，組み込みDBをセットアップする。

ajsembdbsetupコマンドの実行例を次に示します。

JP1/AJS3が自動的に構築した組み込みDBの場合

ajsembdbsetup -ru {s|m|l} -F スケジューラーサービス名※1 -p 組み込みDBポート番号※2 -id セットアップ識別子※2 -tp テーブル名プリフィックス※3 [-mh 論理ホスト名]

注※1　使用していたスケジューラーサービス名を指定します。

注※2　手順4.でajsembdbbuildコマンドに指定した値と同じ値を指定します。

注※3　該当するスケジューラーサービスの環境設定パラメーターTABLENAMEPREFIXの値です。

高度なセットアップで構築した組み込みDBの場合

ajsembdbsetup バージョンアップ前にセットアップした時のオプション

ajsembdbsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbsetup」を参照してください。

JP1/AJS3サービスをコールドスタートで起動する。

バックアップした実行エージェント情報およびユニット定義情報をリカバリーする。

リカバリー方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　2.3.3(7) 実行エージェント情報のリカバリー」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　2.3.3(8) ユニット定義のリカバリー」を参照してください。

14　環境設定

この章では，JP1/AJS3の環境設定について説明します。

14.1　実行エージェントの設定

ajsagtadd，ajsagtdel，ajsagtaltコマンドを使用して，JP1/AJS3の運用中に実行エージェントや実行エージェントグループを追加，削除，または変更できます。

QUEUEジョブ，サブミットジョブを使用する場合は，jpqagtadd，jpqqueaddなどのコマンドを使用してQUEUEジョブ，サブミットジョブ用のエージェントやキューを追加，削除，または変更します。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　7.1.2(1)(b) 運用中にQUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境の構成定義情報を変更する場合の手順」を参照してください。

各コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド」を参照してください。

14.1.1　実行エージェントの設定手順

ajsagtaddコマンドで実行エージェントおよび実行エージェントグループを追加する手順を次に示します。

実行エージェントを追加し，ジョブ実行多重度を設定する。

ajsagtaddコマンドで，実行エージェントを追加します。

追加する実行エージェントのホスト名はIPアドレス解決できることを確認しておく必要があります。

ajsagtadd -a 実行エージェント名 [-s 実行ホスト名] [-c 時刻-時刻=ジョブ実行多重度,...]

（例）

ajsagtadd -a AP1 -s Host1 -c 01:00-05:00=1

-cオプションを省略すると，終日ジョブ実行多重度に5が仮定されます（「-c 00:00-00:00=5」を指定した場合と同じ）。また，-cオプションを指定した場合，指定した時間帯以外のジョブ実行多重度は0です。例えば，「-c 01:00-02:00=10」と指定した場合の実行多重度は，次のようになります。

00:00〜01:00：0

01:00〜02:00：10

02:00〜00:00：0

ジョブ実行多重度が0の場合，ジョブは実行できません。ジョブを実行する場合は1以上を指定するか，ajsagtaltコマンドでジョブ実行多重度を変更してください。ジョブ実行多重度の指定例については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsagtadd」の補足事項を参照してください。

実行エージェントグループを追加する。

ajsagtaddコマンドで，実行エージェントをグルーピングした実行エージェントグループを追加します。

実行エージェントグループに複数の実行エージェントを接続して，ジョブの実行を分散させる場合などに追加してください。実行エージェントの優先順位を指定すると，指定された優先順位に従って実行エージェントへジョブを配信します。

ajsagtadd -g 実行エージェントグループ名 ［-l 実行エージェント名［:優先順位］,...］

（例）

ajsagtadd -g APG1 -l AP1:16,AP2,AP3:5

グルーピングした実行エージェントの優先順位を変更する場合は，ajsagtaltコマンドを実行します。

設定内容を確認する。

ajsagtshowコマンドを実行して，手順1〜2の設定内容が正しいことを確認してください。

ajsagtshow {-a 実行エージェント名|-g 実行エージェントグループ名|-l|-n}

（例）

ajsagtshow -a AP1

実行エージェントおよび実行エージェントグループは，実行エージェント定義ファイルを使用して，次のコマンドで一括して登録することもできます。

ajsagtadd -f 実行エージェント定義ファイル名

実行エージェント定義ファイルは，ajsagtprintコマンドで出力されるCSVファイルと同じ形式で作成します。実行エージェント定義ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsagtadd」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsagtprint」を参照してください。

注意事項

名称の大文字小文字は区別されません。

日本語などのマルチバイト文字も使用できます。ただし，言語環境によって文字バイト長が異なるため，ASCII文字を推奨します。

「@SYS」で始まる名称は使用できません。

次の文字は使用できません。

スペース

，（コンマ）

：（コロン）

制御文字（タブ，改行）

14.2　環境設定パラメーターの設定

この節では，共通定義情報の登録内容を変更する手順を説明します。

共通定義情報の登録内容を変更するには，次の方法があります。

jajs_configコマンドを使用して登録する

jajs_configコマンドを使用して登録すると，環境設定パラメーター名や定義内容がチェックされます。そのため，誤った内容が設定されるのを防ぐことができます。jajs_configコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_config」を参照してください。

jbssetcnfコマンドを使用して登録する

変更する環境設定パラメーターの定義内容を記述した設定ファイルを作成して，JP1/Baseが提供するjbssetcnfコマンドを使って登録します。jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

jbssetcnfコマンドを使用して登録する場合，環境設定パラメーター名や定義内容がチェックされません。誤って登録した場合の回復方法については，「付録E 誤った環境設定パラメーターを設定したときの回復方法」を参照してください。

共通定義情報への登録に必要な環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2. 環境設定パラメーター」を参照してください。

それぞれの手順について，次に示します。

14.2.1　jajs_configコマンドを使用した環境設定パラメーターの設定手順

jajs_configコマンドを使用して共通定義情報へ登録する手順を，次に示します。

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認します。

共通定義情報に登録する。

次のコマンドを実行して，環境設定パラメーターの内容を共通定義情報に登録します。

jajs_config△-k△定義キー名△"環境設定パラメーター名1"=定義内容1△["環境設定パラメーター名2"=定義内容2] ...

（凡例）

△：1 バイトの空白文字

（例）

jajs_config -k "[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER¥AJSROOT1]" "LOGSIZE"=dword:00002800 "AJSLOG"="all"

JP1/AJS3を再起動する。

登録した環境設定パラメーターの内容が，JP1/AJS3に反映されます。

14.2.2　jbssetcnfコマンドを使用した環境設定パラメーターの設定手順

変更する環境設定パラメーターの定義内容を記述した設定ファイルを作成して，jbssetcnfコマンドを使用して共通定義情報へ登録する手順を，次に示します。

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認します。

変更用の設定ファイルを作成する。

viなどのエディターで，変更や追加が必要な環境設定パラメーターを記述した変更用の設定ファイルを作成します。

設定ファイルのファイル名は任意です。

例えば，次の環境設定パラメーターを定義するとします。

定義キー

環境設定パラメーター

設定値

[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER¥AJSROOT1]

"LOGSIZE"=

00002800（16進数）

"AJSLOG"=

"all"

記述例を次に示します。

[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER¥AJSROOT1]
"LOGSIZE"=dword:00002800
"AJSLOG"="all"

設定ファイルを保存する。

共通定義情報に登録する。

次のコマンドを実行して，変更または追加した環境設定パラメーターの内容を共通定義情報に登録します。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「/opt/jp1base/bin/jbssetcnf」です。

JP1/AJS3を再起動する。

登録した環境設定パラメーターの内容がJP1/AJS3に反映されます。

14.3　運用プロファイルの設定

この節では，運用プロファイルの設定手順について説明します。

運用プロファイルの設定を変更する手順については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　8.10 運用プロファイルの設定を変更する」を参照してください。

注意事項

運用プロファイルは，意図しないユーザーが編集したり削除したりできないように，rootユーザーに対する参照権限を設定しておいてください。

14.3.1　実行エージェントプロファイルの設定手順

実行エージェントプロファイルでは，実行エージェント制限に関する設定をします。実行エージェント制限の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.5.1(6) 実行エージェント制限について」を参照してください。

実行エージェントプロファイルの設定手順について説明します。

モデルファイルを環境設定ファイル格納ディレクトリにコピーする。

モデルファイルと環境設定ファイル格納ディレクトリは，次のとおりです。

モデルファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/ajsprof_AJSROOT1_agent.conf.model

環境設定ファイル格納ディレクトリ

物理ホストの場合：

　/etc/opt/jp1ajs2/conf

論理ホストの場合：

　共有ディレクトリ名/jp1ajs2/conf

コピーしたファイルを既定の名称に変更する。

次の名称に変更します。

ajsprof_スケジューラーサービス名_agent.conf

viなどのエディターで編集する。

実行エージェントプロファイルに，必要な項目を設定します。

実行エージェント名や実行エージェントグループ名は，ajsagtshowコマンドで出力される，定義済みの実行エージェントまたは実行エージェントグループからコピーすることもできます。手順については，「(1) ajsagtshowコマンドで出力される一覧からコピーする」を参照してください。

実行エージェントプロファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　3.2.1 実行エージェントプロファイル」を参照してください。

注意事項

モデルファイルは，次のように設定されています。

・適用するユニット完全名：/example

・ユニット定義時の制限確認：制限確認をする

・ユニット定義時の動作：許可しない実行先を指定したまま，［OK］ボタンをクリックしてダイアログボックスを閉じることはできない

・ジョブ実行時の制限確認：制限確認をする

・許可する実行先：デフォルト実行エージェント（@SYSTEM）でだけ実行を許可する

モデルファイルをこのまま適用した場合，/exampleというユニットが存在すると，その配下のジョブがデフォルト実行エージェント以外で実行できなくなります。実行エージェントプロファイルの内容は，運用にあわせて変更してから適用してください。

実行エージェントプロファイルの設定を反映する。

次に示す操作によって，実行エージェントプロファイルの設定を有効にします。

JP1/AJS3サービスが起動していない場合

JP1/AJS3サービスを起動します。該当するホストに構築されているすべてのスケジューラーサービスの実行エージェントプロファイルの設定が有効になります。

JP1/AJS3サービスが起動している（スケジューラーサービスは停止している）場合

次のどちらかの操作をします。

・スケジューラーサービスを起動します。起動するスケジューラーサービスの実行エージェントプロファイルの設定が有効になります。

・次のコマンドを実行します。

ajsprofalter -F スケジューラーサービス名 -t agent -m set

-Fオプションに指定するスケジューラーサービスの実行エージェントプロファイルの設定が有効になります。

JP1/AJS3サービスが起動している（スケジューラーサービスは起動している）場合

次のコマンドを実行します。

ajsprofalter -F スケジューラーサービス名 -t agent -m set

-Fオプションに指定するスケジューラーサービスの実行エージェントプロファイルの設定が有効になります。

ajsprofalterコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsprofalter」を参照してください。

(1)　ajsagtshowコマンドで出力される一覧からコピーする

ajsagtshowコマンドで出力される実行エージェント定義の一覧から，実行エージェント名や実行エージェントグループ名をコピーする手順について説明します。

ajsagtshow -nコマンドを実行する。

ajsagtshowコマンドの出力結果から必要な実行エージェント名または実行エージェントグループ名をコピーする。

次に示す網掛けの部分から，必要な名称をコピーします。

実行エージェントプロファイルに貼り付ける。

コピーした実行エージェント名または実行エージェントグループ名を，実行エージェントプロファイルの「@SYS_AGENTLIST_START」から「@SYS_AGENTLIST_END」の間の行に貼り付けます。

14.3.2　ユニット属性プロファイルの設定手順

ユニット属性プロファイルでは，上位ユニット属性継承機能および実行ユーザー固定機能の設定をします。上位ユニット属性継承機能の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　6.4.1(4) ユニットの新規作成，コピー，またはリリース登録時のアクセス権限」を，実行ユーザー固定機能の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　6.4.1(5) ジョブの実行ユーザー」を参照してください。

ユニット属性プロファイルの設定手順について説明します。

モデルファイルを環境設定ファイル格納ディレクトリにコピーする。

モデルファイルと環境設定ファイル格納ディレクトリは，次のとおりです。

モデルファイル

/etc/opt/jp1ajs2/conf/ajsprof_AJSROOT1_unit.conf.model

環境設定ファイル格納ディレクトリ

物理ホストの場合：

　/etc/opt/jp1ajs2/conf

論理ホストの場合：

　共有ディレクトリ/jp1ajs2/conf

コピーしたファイルを既定の名称に変更する。

次の名称に変更します。

ajsprof_スケジューラーサービス名_unit.conf

viなどのエディターで編集する。

ユニット属性プロファイルに，必要な項目を設定します。

ユニット属性プロファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　3.2.2 ユニット属性プロファイル」を参照してください。

注意事項

モデルファイルは，次のように設定されています。

・適用するユニット完全名：/example

・上位ユニット属性継承機能：所有者およびJP1資源グループを上位ユニットから継承する

・実行ユーザー固定機能：実行ユーザー固定機能を設定したユニットの所有者で固定する

モデルファイルをこのまま適用した場合，/exampleというユニットが存在すると，その配下のユニットが次のように動作してしまいます。

・/example配下にユニットを定義したときに，その配下のユニットが/exampleに設定されている所有者およびJP1資源グループを継承する。

・/exampleユニット配下のジョブを実行したときに，その配下のジョブが/exampleに設定されている所有者で実行される。

ユニット属性プロファイルの内容は，運用に合わせて変更してから適用してください。

ユニット属性プロファイルの設定を反映する。

次に示す操作によって，ユニット属性プロファイルの設定を有効にします。

JP1/AJS3サービスが起動していない場合

JP1/AJS3サービスを起動します。該当するホストに構築されているすべてのスケジューラーサービスのユニット属性プロファイルの設定が有効になります。

JP1/AJS3サービスが起動している（スケジューラーサービスは停止している）場合

次のどちらかの操作をします。

・スケジューラーサービスを起動します。起動するスケジューラーサービスのユニット属性プロファイルの設定が有効になります。

・次のコマンドを実行します。

ajsprofalter -F スケジューラーサービス名 -t unit -m set

-Fオプションに指定するスケジューラーサービスのユニット属性プロファイルの設定が有効になります。

JP1/AJS3サービスが起動している（スケジューラーサービスは起動している）場合

次のコマンドを実行します。

ajsprofalter -F スケジューラーサービス名 -t unit -m set

-Fオプションに指定するスケジューラーサービスのユニット属性プロファイルの設定が有効になります。

ajsprofalterコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsprofalter」を参照してください。

14.4　JP1/AJS3への接続を制限する設定

この節では，JP1/AJS3への接続を制限する設定手順について説明します。

JP1/AJS3への接続の制限については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.3.8 JP1/AJS3への接続を制限する」を参照してください。

JP1/AJS3への接続を制限する設定は，デフォルトでは無効になっています。ここでは，有効にする手順について説明します。有効から無効に変更する手順については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　8.11.1 接続元制限の有効と無効を切り替える」を参照してください。

14.4.1　JP1/AJS3接続元制限の設定手順

JP1/AJS3への接続を制限するための設定手順を次に示します。

(1)　設定手順

接続許可設定ファイルのモデルファイルを，環境設定ファイル格納ディレクトリにコピーする。

モデルファイルおよび環境設定ファイル格納ディレクトリについては，「(3) 接続許可設定ファイル」を参照してください。

コピーしたファイルを規定の名称に変更する。

各ファイルの名称については，「(3) 接続許可設定ファイル」を参照してください。

viなどのエディターで編集する。

接続許可設定ファイルに，接続を許可するIPアドレスを設定します。

接続許可設定ファイルの設定方法については，「14.4.2 接続許可設定ファイルの設定方法」を参照してください。

接続許可設定ファイルのアクセス権限を変更する。

モデルファイルのアクセス権限は，格納ディレクトリの権限を引き継ぎます。一般ユーザーが参照，または編集できないように，ファイルのアクセス権限を変更してください。

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_spmd_stop
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status
# /opt/jp1ajs2/bin/ajsqlstop※
# /opt/jp1ajs2/bin/ajsqlstatus※

注※

キューレスジョブを使用している場合だけ実行する必要があります。ただし，論理ホストの場合，キューレスエージェントサービスは停止しないで，ajsqldetachコマンドでキューレスエージェントサービスから論理ホストをデタッチしてください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

手順5で停止したサービスを再起動する。

設定した内容が反映されます。

手順5でキューレスエージェントサービスから論理ホストをデタッチした場合，ajsqlattachコマンドで論理ホストをアタッチしてください。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表14‒1　JP1/AJS3への接続元制限の有効／無効を設定する環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2COMMON]※

"CONNECTIONRESTRICTION"=

接続元制限の有効／無効を設定する

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.9.2(5) CONNECTIONRESTRICTION」を参照してください。

なお，デフォルトでは，接続元制限に関するメッセージは，ログに出力されません。ログに出力するには，次の環境設定パラメーターを設定する必要があります。

表14‒2　JP1/AJS3への接続元制限に関するメッセージをログに出力するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER]※

"CONRESTRICTLOG"=

接続元制限のログをスケジューラーログに出力するかどうか

"CONRESTRICTSYSLOG"=

接続元制限のログをsyslogに出力するかどうか

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(22) CONRESTRICTLOG」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(23) CONRESTRICTSYSLOG」

(3)　接続許可設定ファイル

接続許可設定ファイルに関するディレクトリおよびファイルについて説明します。

(a)　環境設定ファイル格納ディレクトリ

接続許可設定ファイルは，次に示す環境設定ファイル格納ディレクトリに格納します。

物理ホストの場合

/etc/opt/jp1ajs2/conf/

論理ホストの場合

共有ディレクトリ/jp1ajs2/conf/

(b)　接続許可設定ファイルのファイル名

接続許可設定ファイルのファイル名は次のとおりです。

マネージャー用接続許可設定ファイル

permitted_host_manager.conf

エージェント用接続許可設定ファイル

permitted_host_agent.conf

(c)　接続許可設定ファイルのモデルファイル

接続許可設定ファイルのモデルファイルを次に示します。

表14‒3　接続許可設定ファイルのモデルファイル

インストールしている製品

マネージャー用接続許可設定ファイルのモデルファイル

エージェント用接続許可設定ファイルのモデルファイル

JP1/AJS3 - Manager

/etc/opt/jp1ajs2/conf/permitted_host_manager.conf.model

/etc/opt/jp1ajs2/conf/permitted_host_agent.conf.model

JP1/AJS3 - Agent

−

/etc/opt/jp1ajs2/conf/permitted_host_agent.conf.model

（凡例）

−：該当なし

14.4.2　接続許可設定ファイルの設定方法

接続許可設定ファイルでは，JP1/AJS3への接続を許可するホストのIPアドレスを設定します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerへの接続を制限する場合の設定

JP1/AJS3 - Managerへの接続を制限するには，マネージャー用接続許可設定ファイルまたはエージェント用接続許可設定ファイルに，次のIPアドレスを指定します。

接続を許可するホストのIPアドレス

自ホストのIPアドレス

注意事項

JP1/AJS3 - Managerでは，製品内部でTCP/IP通信を行っています。このため，自ホストのIPアドレスとして，ループバックアドレスや論理ホストのIPアドレスなど，接続元IPアドレスとして使用される可能性のあるすべてのIPアドレスを指定する必要があります。

マネージャー用接続許可設定ファイルとエージェント用接続許可設定ファイルには，自ホストのIPアドレスを必ず指定してください。マネージャー用接続許可設定ファイルに自ホストを指定しないと，JP1/AJS3サービスが起動できません。また，エージェント用接続許可設定ファイルに自ホストを指定しないと，引き継ぎ情報設定ジョブおよびオペレーションジョブが実行できません。

設定が必要なファイルは，JP1/AJS3 - Managerへの接続元制限をするかどうかによって異なります。また，それによって環境設定パラメーターCONNECTIONRESTRICTIONに指定する値も異なります。JP1/AJS3 - Managerへの接続元制限の方法ごとに，設定が必要なファイルと環境設定パラメーターCONNECTIONRESTRICTIONに指定する値を次に示します。

マネージャーホストへの接続元制限を有効にして，エージェントホストへの接続元制限を無効にする場合

設定が必要なファイル

マネージャー用接続許可設定ファイル

環境設定パラメーターCONNECTIONRESTRICTIONに指定する値

manager

マネージャーホストへの接続元制限を無効にして，エージェントホストへの接続元制限を有効にする場合

設定が必要なファイル

エージェント用接続許可設定ファイル

環境設定パラメーターCONNECTIONRESTRICTIONに指定する値

agent

マネージャーホストおよびエージェントホストへの接続元制限を有効にする場合

設定が必要なファイル

マネージャー用接続許可設定ファイル

エージェント用接続許可設定ファイル

環境設定パラメーターCONNECTIONRESTRICTIONに指定する値

all

(2)　JP1/AJS3 - Agentへの接続を制限する場合の設定

JP1/AJS3 - Agentへの接続を制限するには，エージェント用接続許可設定ファイルに，接続を許可するマネージャーホストのIPアドレスを指定します。

JP1/AJS3 - Managerと異なり，JP1/AJS3 - Agentの場合は自ホストのIPアドレスを指定する必要はありません。

(3)　接続許可設定ファイルの記述ルール

接続許可設定ファイルには，接続を許可するIPアドレスを次のように指定します。

1行に一つのIPアドレスと改行文字を指定します。

接続元となる可能性のあるホストのIPアドレスは，すべて指定します。

IPアドレスは，IPv4形式またはIPv6形式のどちらでも記載できます。

IPv6アドレスの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.3.3 IPv6アドレスによる通信」を参照してください。

IPv6アドレスの指定方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　1.1.5 IPv6アドレスの指定方法」を参照してください。

(4)　記述例

次の図に示す環境で，接続元制限を有効にするとします。

図14‒1　接続元制限の設定例

マネージャーホストのマネージャー用接続許可設定ファイルは，次のように記述します。なお，「#」以降は，コメントとして扱われます。

127.0.0.1   #自ホストからの通信許可（ループバックアドレス）
192.168.31.2   #自ホストからの通信許可
192.168.31.1

エージェントホストのエージェント用接続許可設定ファイルは，次のように記述します。

192.168.31.2

(5)　接続許可設定ファイルの注意事項

指定できるIPアドレスの最大数は，次のとおりです。

マネージャー用接続許可設定ファイル：512個

エージェント用接続許可設定ファイル：64個

接続許可設定ファイルの1行の最大長は，1,022バイトです。

最大長を超える行がある場合，JP1/AJS3サービス起動時，JP1/AJS3 Queueless Agentサービス起動時※，またはjajs_pmtconコマンドに-uオプションを指定して実行した際に構文エラーとして扱われます。

注※

エージェント用接続許可設定ファイルの場合だけです。

次の行は無視されます。

0バイトの行

空白およびタブ文字だけの行

「#」で始まる行（コメント行として扱われます）

行の途中に「#」がある場合は，「#」以降がコメントとして扱われます。

行の先頭または最後に空白文字またはタブ文字がある場合，空白文字やタブ文字を除いた値を使用します。

正しいIPアドレスの指定が1件もない場合，すべての接続が拒否されます。

指定したIPアドレスの形式が無効な場合，メッセージKAVS8036-Eが出力されて，指定した値は無視されます。

接続許可設定ファイルに構文エラーの行があった場合，統合トレースログにメッセージKAVS8036-Eが出力されて，JP1/AJS3サービスが起動します。

この場合，構文エラーの行は無視され，正しい行の設定内容だけが制限の対象になります。すべての行が構文エラーの場合は，すべてのホストからの接続が拒否されます。

15　運用形態に合わせた各種設定

この章では，JP1/AJS3の運用形態に合わせた設定について説明します。

15.1　スケジューラー制御に関する各種設定

スケジューラー制御に関する設定を変更する手順について説明します。

環境設定パラメーターを設定する場合は，jajs_configコマンドを使用します。

jajs_configコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_config」を参照してください。

15.1.1　スケジューラーサービスの多重起動の設定

スケジューラーサービスは，ジョブグループを管理する制御単位です。スケジューラーサービスを多重起動すると，ジョブグループをスケジューラーサービスごとに管理できるようになります。

スケジューラーサービスを多重起動するためには，まず，追加するスケジューラーサービスの名称などの情報を設定します。

スケジューラーサービスの追加手順，および追加したスケジューラーサービスの削除手順を次に示します。

論理ホストへのスケジューラーサービスの追加，および論理ホストに追加したスケジューラーサービスの削除については，「17.2.7 論理ホストのスケジューラーサービスの多重起動の設定」を参照してください。

(1)　スケジューラーサービスを追加する

スケジューラーサービスの追加手順を次に示します。

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注意事項

物理ホストに構築されているすべての組み込みDBを稼働状態にする必要があります。ajsembdbstatusコマンドに-s ust -id _JFn（nは0〜9またはA〜Zのどれか）オプションを指定して実行し，組み込みDBが稼働状態になっていること（UNIT-STATがONLINEになっていること）を確認してください。稼働状態になっていない場合は，ajsembdbstartコマンドに-id _JFnオプションを指定して実行してください。

対象となる組み込みDBのセットアップ識別子（_JFn）については，ajsembdbidlistコマンドを実行して確認してください。

mkdirコマンドなどで，次に示すディレクトリを作成する。

データベースディレクトリ

一時ファイル用ディレクトリ

ジョブ情報ディレクトリ

退避情報ディレクトリ

なお，退避情報ディレクトリ以外は，自ホスト内（物理ホストとすべての論理ホスト）に設定されている，ほかのスケジューラーサービスが使用するディレクトリと重複しないようにしてください。また，ほかのスケジューラーサービスが使用するディレクトリの配下にも作成しないでください。

スケジューラーサービスを追加するためにjajs_setupコマンドを実行する。

jajs_setup -a -F スケジューラーサービス名
 -p ジョブ状態通知ポートのサービス名
 -d データベースディレクトリ名
 -t 一時ファイル用ディレクトリ名
 -j ジョブ情報ディレクトリ名
 -b 退避情報ディレクトリ名
 -n スケジューラーサービスの識別番号
 [[-I セットアップ識別子
   -P 組み込みDBポート番号]
  [-M {s|m|l}]
  [-E {byte|sjis}]
 |-S]

（例）「AJSROOT2」というスケジューラーサービスを追加する場合

jajs_setup -a -F AJSROOT2
 -p jp1ajs2report2
 -d "/var/opt/jp1ajs2/database/schedule/AJSROOT2"
 -t "/var/opt/jp1ajs2/tmp/schedule2"
 -j "/var/opt/jp1ajs2/jobinf2"
 -b "/var/opt/jp1ajs2/backup/schedule2"
 -n 2

jajs_setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_setup」を参照してください。

組み込みDBの高度なセットアップを実行する。

手順3で-Sオプションを指定した場合は，組み込みDBの高度なセットアップを実施します。組み込みDBの高度なセットアップについては，「付録C 組み込みDBの高度なセットアップ」を参照してください。

手順3で指定したジョブ状態通知ポートのサービス名に対するポート番号を設定する。

/etc/servicesファイルをエディターなどで開き，ポート番号を追加します。このとき，既存のポート番号と重複しないようにしてください。

（例）ポート番号を「20248」として設定する場合

jp1ajs2report2 20248/tcp

キューレスジョブを利用する場合は，キューレスジョブのセットアップをする。

次のコマンドを実行します。

ajsqlsetup [-F スケジューラーサービス名]

ajsqlsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlsetup」を参照してください。

JP1/AJS3サービスを再起動する。

設定した内容でスケジューラーサービスが追加され，起動します。

再起動後，JP1/AJS3 - Viewなどで，追加したスケジューラーサービス名が付けられたマネージャージョブグループが表示されていることを確認してください。

コマンド実行についての補足事項

スケジューラーサービスを追加している場合，「-F スケジューラーサービス名」オプションを指定しないでコマンドを実行すると，デフォルトのスケジューラーサービスに対する操作となります。

環境変数AJSCONFにスケジューラーサービス名を指定しておくと，-Fオプションを省略できます。

(2)　追加したスケジューラーサービスを削除する

追加したスケジューラーサービスの削除手順を次に示します。

jajs_spmd_stopコマンドを実行して，JP1/AJS3サービスを停止する。

論理ホストのJP1/AJS3マネージャーも含め，すべてのJP1/AJS3サービスを停止してください。

注意事項

物理ホストに構築されているすべての組み込みDBを稼働状態にする必要があります。ajsembdbstatusコマンドに-s ust -id _JFn（nは0〜9またはA〜Zのどれか）オプションを指定して実行し，組み込みDBが稼働状態になっていること（UNIT-STATがONLINEになっていること）を確認してください。稼働状態になっていない場合は，ajsembdbstartコマンドに-id _JFnオプションを指定して実行してください。

対象となる組み込みDBのセットアップ識別子（_JFn）については，ajsembdbidlistコマンドを実行して確認してください。

ajsshmdelコマンドを実行して，スケジューラーサービスの情報を削除する。

ajsshmdelコマンドのパスは，「/opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdel」です。

（例）shの場合

/opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdel >/dev/null 2>&1

（例）cshの場合

/opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdel >&/dev/null

スケジューラーサービスを削除するためにjajs_setupコマンドを実行する。

jajs_setup -e -F スケジューラーサービス名

（例）スケジューラーサービス「AJSROOT2」を削除する場合

jajs_setup -e -F AJSROOT2

jajs_setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_setup」を参照してください。

スケジューラーサービスを追加したときに作成したディレクトリを削除する。

jajs_setupコマンド実行時に作成した，次のディレクトリを削除してください。

-dオプションに指定したデータベースディレクトリ

-tオプションに指定したテンポラリーディレクトリ

-jオプションに指定したジョブ情報ディレクトリ

-bオプションに指定した退避情報ディレクトリ

JP1/AJS3サービスを起動する。

追加したスケジューラーサービスが削除されます。

(3)　不要となったデータベース環境をアンインストールする

不要となったデータベース環境のアンインストール手順については，「6.1.1(3) 不要となったデータベース環境をアンインストールする」を参照してください。

(4)　スケジューラーサービス名を変更する

スケジューラーサービスの名称を変更すると，JP1/AJS3の各種機能に影響を与えます。例えば，ユニットが異常終了したり，正しく実行されなかったりするなどの現象が発生する場合があります。このため，スケジューラーサービスの名称変更は，運用開始前のスケジューラーサービスに対して実施することを推奨します。

スケジューラーサービス名を，運用開始前に変更する手順と運用開始後に変更する手順を次に示します。

(a)　運用開始前にスケジューラーサービス名を変更する手順

jajs_setupコマンドを実行して，スケジューラーサービスの名称を変更する。

次のコマンドを実行します。

jajs_setup -r -F 変更前のスケジューラーサービス名 -A 変更後のスケジューラーサービス名

jajs_setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_setup」を参照してください。

(b)　運用開始後にスケジューラーサービス名を変更する手順

変更するスケジューラーサービスを停止し，スケジューラーサービスをコールドスタートする。

コールドスタート後は，名称変更の手順が終了するまでジョブネットを実行登録しないでください。

物理ホストとすべての論理ホストのJP1/AJS3サービスを停止する。

ajsshmdelコマンドを実行して共有メモリー情報を削除する。

ajsshmdelコマンドのパスは，「/opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdel」です。

（例）

shの場合：/opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdel >/dev/null 2>&1

cshの場合：/opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdel >&/dev/null

jajs_setupコマンドを実行して，スケジューラーサービスの名称を変更する。

（例）AJSROOT2をAJSROOT5に変更する場合

jajs_setup -r -F AJSROOT2 -A AJSROOT5

jajs_setupコマンド実行時にメッセージKAVS1133-Wが出力されなかった場合は，手順5，手順6を実行しないで，手順7以降の操作を実行してください。

jajs_setupコマンド実行時にメッセージKAVS1133-Wが出力された場合は，メッセージ中に出力される設定名称を確認してください。「ローカル日時」が出力されたときは手順5を，「サスペンド機能」が出力されたときは手順6の操作を実行してから，手順7以降の操作を実行してください。

注意事項

変更前のスケジューラーサービスにスケジューラーサービスローカル日時を設定している場合は，スケジューラーサービスの名称を変更する前に，スケジューラーサービスローカル日時とシステム日時の差分を取得しておいてください。スケジューラーサービスローカル日時は，ajslocaldateコマンドで取得してください。

システム日時の取得方法については，使用しているOSのドキュメントを参照してください。

スケジューラーサービスローカル日時の設定に失敗してメッセージKAVS1133-Wが出力された場合，手順5で，この差分を使用して変更後のスケジューラーサービスにスケジューラーサービスローカル日時を設定します。

スケジューラーサービスローカル日時を再設定する。

ajslocaldateコマンドを実行して，名称変更後のスケジューラーサービスに対してスケジューラーサービスローカル日時を設定します。

（例）スケジューラーサービスAJSROOT5のスケジューラーサービスローカル日時をホストの現在時刻より5分（300秒）進める場合

ajslocaldate -F AJSROOT5 -s 300

ajslocaldateコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajslocaldate」を参照してください。

サスペンド機能を再設定する。

ajssetupコマンドを実行して，名称変更後のスケジューラーサービスに対してサスペンド機能を有効にします。

（例）スケジューラーサービスAJSROOT5のサスペンド機能を有効にする場合

ajssetup -F AJSROOT5 -m

ajssetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajssetup」を参照してください。

変更する前のスケジューラーサービス名が次に示す環境設定パラメーターに設定されている場合，jajs_configコマンドを実行して変更後のスケジューラーサービス名に変更する。

表15‒1　設定値を変更する必要のある環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER]

"DEFAULTSERVICENAME"=

デフォルトスケジューラーサービス名

"REMNETSERVICENAME"=

リモートジョブネットを実行するスケジューラーサービス名

（例）デフォルトスケジューラーサービス名をAJSROOT5に変更する場合

jajs_config -k "[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER]" "DEFAULTSERVICENAME"="AJSROOT5"

（例）リモートジョブネットを実行するスケジューラーサービス名をAJSROOT5に変更する場合

jajs_config -k "[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER]" "REMNETSERVICENAME"="AJSROOT5"

JP1/AJS3サービスを起動する。

次に示す場合は，スケジューラーサービス起動後，必要に応じてスケジューラーサービス設定を変更または再設定する。

ユニット定義に変更前のスケジューラーサービス名を指定している場合

JP1/AJS3の連携機能で，変更前のスケジューラーサービスを監視対象や情報収集対象としている場合

(c)　スケジューラーサービス名を変更する場合の注意事項

次に示すスケジューラーサービスの環境設定パラメーターは，標準でスケジューラーサービス名を含むディレクトリパスを使用しています。

AJSSYSDIR

AJSLOGDIR

AJSDBDIRECTORY

AJSLOGFILE1

AJSLOGFILE2

スケジューラーサービス名の変更後，環境設定パラメーターを変更しなくても運用に影響はありませんが，必要に応じて，変更後のスケジューラーサービス名を含むディレクトリパスに変更することを検討してください。

環境設定パラメーターAJSDBDIRECTORYを変更する場合，変更後にサスペンド機能の再設定が必要です。

環境設定パラメーターを変更するには，jajs_configコマンドを使用します。jajs_configコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_config」を参照してください。

各環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

15.1.2　スケジューラーサービスの統合トレースログ出力レベルの変更

スケジューラーサービスが，統合トレースログに出力するメッセージのレベルを指定できます。指定手順を次に示します。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が構成定義に反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒2　スケジューラーサービスの統合トレースログ出力レベルを変更するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]※

"HNTRLOGLEVEL"=

統合トレースログに出力するメッセージレベル

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(58) HNTRLOGLEVEL」を参照してください。

15.1.3　ネストジョブネット定義パラメーター出力時のスケジュールルールの出力方法の変更

スケジュールルールを有効にして上位ジョブネットのスケジュールに依存しないようにするのか，またはスケジュールルールを削除して上位ジョブネットのスケジュールに依存するようにするのかを指定できます。

このオプションは，スケジュールルールを持ったルートジョブネットをネストジョブネットにコピーして作成したジョブネットに対して，ajsprint，ajsbackup，ajsexportコマンドおよびJP1/AJS3 - Viewで「退避」を行った場合に有効です。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が構成定義に反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒3　ネストジョブネット定義パラメーター出力時のスケジュールルールの出力方法を変更するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]※

"AJSPRINTNETSCHPRF"=

ネストジョブネットの，スケジュールルールの扱い方

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(83) AJSPRINTNETSCHPRF」を参照してください。

15.1.4　スケジューラートレースログファイルの名称変更

スケジューラーサービスのトレースログファイル名のデフォルトは「/var/opt/jp1ajs2/log/tracelog」です。このファイル名を任意のファイル名に変更できます。ファイル名の変更手順を次に示します。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が構成定義に反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒4　スケジューラートレースログファイルの名称変更のための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER]

"TRACELOGFILE"=※

スケジューラートレースログファイルの名称

注※

物理ホストおよびすべての論理ホストのスケジューラートレース情報が，ここで指定したファイルに記録されます。トレース情報を確実に記録できるように，必ずローカルディスク上のファイル名として指定してください。

なお，ファイルは，トレース情報が出力されたときに新規作成されます。したがって，既存のファイル名は指定しないでください。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(3) TRACELOGFILE」を参照してください。

15.1.5　サスペンド機能の設定

実行登録中にルートジョブネットの下位定義を編集する場合，対象のルートジョブネットをサスペンドするため，サスペンド機能を有効にしておく必要があります。

JP1/AJS3のサスペンド機能は，初期状態では無効になっているため，ajssetupコマンドで有効にしてください。

サスペンド機能を有効にする手順を次に示します。

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

次のコマンドを実行して，サスペンド機能を使用するための環境を設定する。

ajssetup -F スケジューラーサービス名 -m

ajssetupコマンドの文法および注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajssetup」を参照してください。

JP1/AJS3サービスを再起動する。

実行登録中のルートジョブネットの下位定義変更の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.5.17 ジョブネットの実行登録を解除しないでジョブネットやジョブの定義を変更する」を参照してください。

15.1.6　登録解除や保存世代数管理による世代削除処理方式の変更

ルートジョブネットおよびルートリモートジョブネットの保存世代数の設定には，1〜99（保存世代数の拡張機能を使用した場合は1〜999）を指定できます。この保存世代数に関して，次に示す条件のジョブネットに対して登録解除の操作をすると，登録が解除されるのに長い時間が掛かってしまいます。

保存世代数に30以上を指定しているジョブネット

保存世代数が10以上で，かつ起動条件を使用しているジョブネット（環境設定パラメーターSAVEGENTYPEに「LEGACY」を設定している場合）

そのため，ほかのジョブネットの起動条件監視が，「監視打ち切り終了」状態になったり，ジョブネットが正しく実行されなくなったりする場合があります。

この現象は，スケジューラーサービスの登録解除処理の設定が，「同期型」に設定されているのが原因です。登録解除処理の設定が「同期型」だと，登録解除対象の世代数が大量であればあるほど登録解除に多大な時間を必要とします。その登録解除に掛かる多大な時間が，ほかのジョブネットの実行動作に影響を与えてしまいます。

この現象を回避するには，登録解除処理の設定を「非同期型」にすることで対処してください。非同期型に変更する場合，設定変更前に実行していたジョブネットの登録情報を必要とする場合と必要としない場合とで手順が異なります。

また，JP1/AJS3の新規インストール時および新規セットアップ時には，環境設定パラメーターBACKGROUNDLEAVEに「非同期型（yes）」が設定されるため，変更は不要です。ただし，JP1/AJS3をバージョンアップインストールした場合には，「同期型（no）」が設定されていることがあります。

環境設定パラメーターBACKGROUNDLEAVEに「同期型」が設定されている，またはBACKGROUNDLEAVEが設定されていない場合は，登録解除に掛かる時間を考慮し，登録解除処理の設定を「非同期型」に変更することを推奨します。設定を「同期型」に変更する場合は，設定変更前に実行していたジョブネットの登録情報が削除されるため注意してください。

登録解除処理の設定を変更する場合，設定変更が必要なスケジューラーサービスを停止する必要があります。

スケジューラーサービスの登録解除処理の設定を変更する手順を次に示します。

(1)　登録解除処理の設定を「同期型」から「非同期型」にする手順

環境設定パラメーターBACKGROUNDLEAVEの設定値がすでに「非同期型（yes）」に設定されている場合は，ここに示す操作の必要はありません。

(a)　実行していたジョブネットの登録情報を必要としない場合

実行していたジョブネットの登録情報を必要としない場合の手順を次に示します。

スケジューラーサービスを停止する。

スーパーユーザー権限を持つユーザーで次のコマンドを実行し，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_spmd_stop -n jajs_schd -F スケジューラーサービス名
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

（例）スケジューラーサービス名が「AJSROOT1」の場合

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_spmd_stop -n jajs_schd -F AJSROOT1
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

次のコマンドを実行する。

jajs_config -k "[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]" "BACKGROUNDLEAVE"="yes"

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

（例）物理ホスト（JP1_DEFAULT）のスケジューラーサービス名が「AJSROOT1」の場合

jajs_config -k "[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER¥AJSROOT1]" "BACKGROUNDLEAVE"="yes"

スケジューラーサービスをコールドスタートする。

スーパーユーザー権限を持つユーザーで，次に示すコマンドを実行します。

# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd -n jajs_schd -F スケジューラーサービス名 -cold

（例）スケジューラーサービス名が「AJSROOT1」の場合

# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd -n jajs_schd -F AJSROOT1 -cold

(b)　実行していたジョブネットの登録情報を必要とする場合

実行登録情報が必要な場合は，次に示す手順に従って移行作業を実施してください。

スケジューラーサービスを停止する。

スーパーユーザー権限を持つユーザーで次のコマンドを実行し，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_spmd_stop -n jajs_schd -F スケジューラーサービス名
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

（例）スケジューラーサービス名が「AJSROOT1」の場合

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_spmd_stop -n jajs_schd -F AJSROOT1
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

次のコマンドを実行する。

jajs_config -k "[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]" "BACKGROUNDLEAVE"="yes"

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

（例）物理ホスト（JP1_DEFAULT）のスケジューラーサービス名が「AJSROOT1」の場合

jajs_config -k "[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER¥AJSROOT1]" "BACKGROUNDLEAVE"="yes"

実行登録情報を非同期型に変換する。

次に示すコマンドを実行します。

/opt/jp1ajs2/tools/ajsregcnv -F スケジューラーサービス名

（例）スケジューラーサービス名が「AJSROOT1」の場合

/opt/jp1ajs2/tools/ajsregcnv -F AJSROOT1

スケジューラーサービスを起動する。

スーパーユーザー権限を持つユーザーで，次に示すコマンドを実行します。

# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd -n jajs_schd -F スケジューラーサービス名

（例）スケジューラーサービス名が「AJSROOT1」の場合

# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd -n jajs_schd -F AJSROOT1

(2)　登録解除処理の設定を「非同期型」から「同期型」にする手順

登録解除処理の設定を「非同期型」から「同期型」に変更する場合の手順を次に示します。

スケジューラーサービスを停止する。

スーパーユーザー権限を持つユーザーで次のコマンドを実行し，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_spmd_stop -n jajs_schd -F スケジューラーサービス名
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

（例）スケジューラーサービス名が「AJSROOT1」の場合

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_spmd_stop -n jajs_schd -F AJSROOT1
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

次のコマンドを実行する。

jajs_config -k "[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]" "BACKGROUNDLEAVE"="no"

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

（例）物理ホスト（JP1_DEFAULT）のスケジューラーサービス名が「AJSROOT1」の場合

jajs_config -k "[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER¥AJSROOT1]" "BACKGROUNDLEAVE"="no"

スケジューラーサービスをコールドスタートする。

スーパーユーザー権限を持つユーザーで，次に示すコマンドを実行します。

# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd -n jajs_schd -F スケジューラーサービス名 -cold

（例）スケジューラーサービス名が「AJSROOT1」の場合

# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd -n jajs_schd -F AJSROOT1 -cold

15.1.7　待ち合わせ条件を使用するための設定

異なるジョブネットにあるユニット間の実行順序を，待ち合わせ条件を使用して制御する場合，待ち合わせ条件を有効にしておく必要があります。

待ち合わせ条件は，デフォルトでは無効になっています。待ち合わせ条件を使用するには，環境設定パラメーターPREWAITUSEを設定する必要があります。

また，待ち合わせ条件の機能を拡張する場合は，環境設定パラメーターPREWAITEXTENDを設定します。

待ち合わせ条件を使用する手順を次に示します。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が構成定義に反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒5　待ち合わせ条件を使用するかどうかを設定する環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]※

"PREWAITUSE"=

待ち合わせ条件を使用するかどうかの設定

"PREWAITEXTEND"=

待ち合わせ条件機能の拡張

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(99) PREWAITUSE」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(100) PREWAITEXTEND」

15.1.8　一時変更の操作管理機能を使用するための設定

ジョブネットに対して行った計画一時変更や保留属性変更などの操作情報を，一覧で表示したり，一時変更情報の一覧から任意の操作を選択して一時変更を再操作したりする場合，一時変更の操作管理機能を有効にする必要があります。

一時変更の操作管理機能は，デフォルトでは無効になっています。一時変更の操作管理機能を使用するには，環境設定パラメーターSAVEPLANINFOを有効に設定してください。

一時変更の操作管理機能を使用する手順を次に示します。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が構成定義に反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒6　一時変更の操作管理機能を使用するかどうかを設定する環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]※

"SAVEPLANINFO"=

一時変更の操作管理機能の使用可否

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(106) SAVEPLANINFO」を参照してください。

15.1.9　UTF-8環境でユニット名などに指定できる文字数を変更するための設定

文字コードにUTF-8を使用している場合，日本語などのマルチバイト文字は，その他の文字コードを使用する場合よりも多くのバイト数で表現されます。ユニットの各項目で指定できる最大バイト数は文字コードに依存しないため，UTF-8で定義できる最大文字数は，シフトJISより少なくなります。

OSとJP1/AJS3 - Managerのバージョンの組み合わせが次のどれかの場合，組み込みDBをセットアップすると，UTF-8環境でもユニット名などの項目をシフトJIS環境と同じ文字数で指定できるようになります。

OSがLinuxで，JP1/AJS3 - Managerのバージョンが09-50-01以降

OSがSolaris 11で，JP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-00-03以降

OSがAIX，HP-UX，またはSolaris 10で，JP1/AJS3 - Managerのバージョンが10-50-01以降

指定できる最大文字数がシフトJIS環境と同じになる項目は，次のとおりです。

ユニット詳細定義のユニット名

ユニット詳細定義のコメント

スケジュール設定の排他ジョブネット名

JP1/AJS - ManagerをUTF-8環境に移行する場合に，UTF-8環境でユニット名などに指定できる文字数をシフトJIS環境と同じ文字数にする手順について説明します。

注意事項

ユニット名などの項目をシフトJIS環境と同じ文字数で指定できるように組み込みDBをセットアップすると，ユニットの最大ネスト数（最大階層数）が10になります。そのため，10階層以上のユニット構成の場合，UTF-8環境に移行できません。移行したい場合は，移行前にユニット構成を変更しておく必要があります。

文字コードUTF-8環境への移行は，標準構成で行う必要があります。JP1/AJS2 - Managerからバージョンアップした環境の場合，標準構成へ変更したあとに実施してください。

標準構成への変更方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　8.6 JP1/AJS2 - ManagerからJP1/AJS3 - Managerへのバージョンアップ後のセットアップ」を参照してください。

JP1/AJS3 - Viewのバージョンが09-50以前の場合，環境設定パラメーターDEFLENTYPEに「sjis」が設定されていると，スケジューラーサービスおよびその配下のユニットが表示されません。すべてのスケジューラーサービスで環境設定パラメーターDEFLENTYPEに「sjis」が設定されている場合，メッセージKAVV187-Eが出力され，すべてのスケジューラーサービスおよびその配下のユニットが表示されません。また，環境設定パラメーターDEFLENTYPEに「sjis」が設定されているスケジューラーサービスに対して，ajsコマンド，マネージャージョブネット，JP1/AJS3 Console Viewなどからアクセスすると，メッセージKAVV455-Eが出力されて，スケジューラーサービスおよびその配下のユニットが表示されません。

(1)　定義手順（JP1/AJS3 - Managerを新規インストールする場合）

(a)　クラスタ構成ではない場合

ユニット定義を退避する。

ajsprintコマンドを実行して，JP1/AJS - Managerに定義されているユニット定義を退避します。

手順1で退避したユニット定義の文字コードをUTF-8に変換する。

UTF-8環境にJP1/AJS3 - Managerをインストールする。

データベースを削除する。

次のコマンドを実行して，データベースを削除します。

ajsembdbsetup -del -F サービス名

実行例を次に示します。

ajsembdbsetup -del -F AJSROOT1

環境設定パラメーターAJSCHARCODEに「UTF-8」を設定する。

環境設定パラメーターAJSCHARCODEが「UTF-8」以外の値である場合，次のコマンドを実行して，環境設定パラメーターAJSCHARCODEに「UTF-8」を設定します。

jajs_config -k "[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]" "AJSCHARCODE"="UTF-8"

実行例を次に示します。

jajs_config -k "[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER¥AJSROOT1]" "AJSCHARCODE"="UTF-8"

データベースをセットアップする。

次のコマンドを実行して，シフトJIS環境とUTF-8環境でユニット名などに同じ文字数を指定できるように，データベースをセットアップします。

ajsembdbsetup -e sjis -F サービス名 -id セットアップ識別子 -p ポート番号 -tp テーブル名プリフィックス

実行例を次に示します。

ajsembdbsetup -e sjis -F AJSROOT1 -id _JF0 -p 22220 -tp AJS1

組み込みDBを停止する。

次のコマンドを実行して，組み込みDBを停止します。

ajsembdbstop -id セットアップ識別子

実行例を次に示します。

ajsembdbstop -id _JF0

JP1/AJS3 - Managerを起動する。

ユニット定義をリカバリーする。

ajsdefineコマンドを実行して，手順2で変換したユニット定義をリカバリーします。

補足事項

ajsembdbsetupコマンドを実行すると，環境設定パラメーターDEFLENTYPEには自動で次の値が設定されます。

-delオプションを指定した場合：「byte」

-e sjisオプションを指定した場合：「sjis」

(b)　クラスタ構成の場合

ユニット定義を退避する。

ajsprintコマンドを実行して，JP1/AJS - Managerに定義されているユニット定義を退避します。

手順1で退避したユニット定義の文字コードをUTF-8に変換する。

UTF-8環境にJP1/AJS3 - Managerをインストールする。

論理ホスト環境を構築する。

jajs_setup_clusterコマンドを実行して，論理ホスト環境を構築します。

この場合，jajs_setup_clusterコマンドの-E sjisオプションを指定する必要があります。

jajs_setup_clusterコマンドに-Sオプションを指定して実行し，組み込みDBを別途セットアップする場合は，組み込みDBのセットアップ時に実行するajsembdbsetupコマンドには-e sjisオプションを指定する必要があります。

論理ホスト環境の構築の詳細については，「17.2.2 クラスタシステムの環境設定の手順」を参照してください

組み込みDBを停止する。

次のコマンドを実行して，組み込みDBを停止します。

ajsembdbstop -id セットアップ識別子

実行例を次に示します。

ajsembdbstop -id _JF1

論理ホストのJP1/AJS3 - Managerを起動する。

ユニット定義をリカバリーする。

ajsdefineコマンドを実行して，手順2で変換したユニット定義をリカバリーします。

補足事項

jajs_setup_clusterコマンドに-E sjisオプションを指定して実行すると，環境設定パラメーターAJSCHARCODEおよびDEFLENTYPEには，自動で次の値が設定されます。

・AJSCHARCODEの値：「UTF-8」

・DEFLENTYPEの値：「sjis」

ajsembdbsetupコマンドを実行すると，環境設定パラメーターDEFLENTYPEには自動で次の値が設定されます。

・-delオプションを指定した場合：「byte」

・-e sjisオプションを指定した場合：「sjis」

(2)　定義手順（JP1/AJS3 - Managerがインストール済みの環境へ設定する場合）

(a)　クラスタ構成ではない場合

ユニット定義を退避する。

ajsprintコマンドを実行して，JP1/AJS - Managerに定義されているユニット定義を退避します。

手順1で退避したユニット定義の文字コードをUTF-8に変換する。

UTF-8環境にインストール済みのJP1/AJS3 - Managerを停止する。

インストール済みのJP1/AJS3 - Managerが起動している場合，停止します。

構築しているすべてのホストのJP1/AJS3 - Managerを停止してください。

ajsshmdelコマンドを実行し，共有メモリー情報を削除する。

JP1/AJS3の共有メモリー情報を削除します。ajsshmdelコマンドのパスは，「/opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdel」です。

実行例を次に示します。

shの場合

/opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdel >/dev/null 2>&1

cshの場合

/opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdel >&/dev/null

操作対象となる組み込みDBを起動する。

操作対象となる組み込みDBが停止している場合，次のコマンドを実行して組み込みDBを起動します。

ajsembdbstart -id セットアップ識別子

実行例を次に示します。

ajsembdbstart -id _JF0

データベースを削除する。

次のコマンドを実行して，データベースを削除します。

ajsembdbsetup -del -F サービス名

実行例を次に示します。

ajsembdbsetup -del -F AJSROOT1

環境設定パラメーターAJSCHARCODEに「UTF-8」を設定する。

環境設定パラメーターAJSCHARCODEが「UTF-8」以外の値である場合，次のコマンドを実行して，環境設定パラメーターAJSCHARCODEに「UTF-8」を設定します。

jajs_config -k "[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]" "AJSCHARCODE"="UTF-8"

実行例を次に示します。

jajs_config -k "[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER¥AJSROOT1]" "AJSCHARCODE"="UTF-8"

データベースをセットアップする。

次のコマンドを実行して，シフトJIS環境とUTF-8環境でユニット名などに同じ文字数を指定できるように，データベースをセットアップします。

ajsembdbsetup -e sjis -F サービス名 -id セットアップ識別子 -p ポート番号 -tp テーブル名プリフィックス

実行例を次に示します。

ajsembdbsetup -e sjis -F AJSROOT1 -id _JF0 -p 22220 -tp AJS1

組み込みDBを停止する。

次のコマンドを実行して，組み込みDBを停止します。

ajsembdbstop -id セットアップ識別子

実行例を次に示します。

ajsembdbstop -id _JF0

JP1/AJS3 - Managerを起動する。

ユニット定義をリカバリーする。

ajsdefineコマンドを実行して，手順2で変換したユニット定義をリカバリーします。

補足事項

ajsembdbsetupコマンドを実行すると，環境設定パラメーターDEFLENTYPEには自動で次の値が設定されます。

-delオプションを指定した場合：「byte」

-e sjisオプションを指定した場合：「sjis」

(b)　クラスタ構成の場合

ユニット定義を退避する。

ajsprintコマンドを実行して，JP1/AJS - Managerに定義されているユニット定義を退避します。

手順1で退避したユニット定義の文字コードをUTF-8に変換する。

UTF-8環境にインストール済みのJP1/AJS3 - Managerを停止する。

インストール済みのJP1/AJS3 - Managerが起動している場合，停止します。

構築しているすべてのホストのJP1/AJS3 - Managerを停止してください。

ajssshmdelコマンドを実行し，共有メモリー情報を削除する。

JP1/AJS3の共有メモリー情報を削除します。ajsshmdelコマンドのパスは，「/opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdel」です。

実行例を次に示します。

shの場合

/opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdel >/dev/null 2>&1

cshの場合

/opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdel >&/dev/null

操作対象となる組み込みDBを起動する。

操作対象となる組み込みDBが停止している場合，次のコマンドを実行して，組み込みDBを起動します。

ajsembdbstart -id セットアップ識別子

実行例を次に示します。

ajsembdbstart -id _JF1

データベースを削除する。

次のコマンドを実行して，データベースを削除します。

ajsembdbsetup -del -mh 論理ホスト名 -F スケジューラーサービス名

実行例を次に示します。

ajsembdbsetup -del -mh logicalhost -F AJSROOT2

環境設定パラメーターAJSCHARCODEに「UTF-8」を設定する。

環境設定パラメーターAJSCHARCODEが「UTF-8」以外の値である場合，次のコマンドを実行して，環境設定パラメーターAJSCHARCODEに「UTF-8」を設定します。

jajs_config -k "[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]" "AJSCHARCODE"="UTF-8"

実行例を次に示します。

jajs_config -k "[logicalhost¥JP1AJSMANAGER¥AJSROOT2]" "AJSCHARCODE"="UTF-8"

データベースをセットアップする。

次のコマンドを実行して，シフトJIS環境とUTF-8環境でユニット名などに同じ文字数を指定できるように，データベースをセットアップします。

ajsembdbsetup -e sjis -mh 論理ホスト名 -F スケジューラーサービス名 -id セットアップ識別子 -p ポート番号 -tp テーブル名プリフィックス

実行例を次に示します。

ajsembdbsetup -e sjis -mh logicalhost -F AJSROOT2 -id _JF1 -p 22222 -tp AJS2

組み込みDBを停止する。

次のコマンドを実行して，組み込みDBを停止します。

ajsembdbstop -id セットアップ識別子

実行例を次に示します。

ajsembdbstop -id _JF1

実行系の環境設定パラメーターを待機系に設定する。

次のコマンドを実行して，実行系で変更した環境設定パラメーターを待機系に設定する。

実行系

jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

待機系

jbssetcnf 退避ファイル名

実行例を次に示します。

実行系

jbsgetcnf -h logicalhost > /tmp/param_output.txt

待機系

jbssetcnf /tmp/param_output.txt

論理ホストのJP1/AJS3 - Managerを起動する。

ユニット定義をリカバリーする。

ajsdefineコマンドを実行して，手順2で変換したユニット定義をリカバリーします。

補足事項

ajsembdbsetupコマンドを実行すると，環境設定パラメーターDEFLENTYPEには自動で次の値が設定されます。

-delオプションを指定した場合：「byte」

-e sjisオプションを指定した場合：「sjis」

(3)　定義手順（JP1/AJS3 - Managerにスケジューラーサービスを追加する場合）

(a)　クラスタ構成ではない場合

スケジューラーサービスを追加する。

jajs_setupコマンドを実行して，スケジューラーサービスを追加します。この場合，jajs_setupコマンドに-E sjisオプションを指定する必要があります。

jajs_setupコマンドに-Sオプションを指定して実行し，組み込みDBを別途セットアップする場合は，組み込みDBのセットアップ時に実行するajsembdbsetupコマンドには，-e sjisオプションを指定する必要があります。

スケジューラーサービスの追加方法の詳細については，「15.1.1 スケジューラーサービスの多重起動の設定」または「17.2.7 論理ホストのスケジューラーサービスの多重起動の設定」を参照してください。

補足事項

jajs_setupコマンドに-E sjisオプションを指定して実行すると，環境設定パラメーターAJSCHARCODEおよびDEFLENTYPEには，自動で次の値が設定されます。

AJSCHARCODEの値：「UTF-8」

DEFLENTYPEの値：「sjis」

(b)　クラスタ構成の場合

「(a) クラスタ構成ではない場合」を参照してください。

15.1.10　JP1/AJS3 - Viewでアクセス権限のないスケジューラーサービスの表示を抑止する設定

JP1/AJS3 - Viewに表示されるスケジューラーサービスのうち，アクセス権限のないスケジューラーサービスの表示を抑止できます（スケジューラーサービス参照制限機能）。

スケジューラーサービスのアクセス権限とは，スケジューラーサービスのルートジョブグループのJP1資源グループに対する，JP1ユーザーのアクセス権限のことです。スケジューラーサービス参照制限機能が有効の場合，ルートジョブグループのJP1資源グループに対してアクセス権限を持たないJP1ユーザーがJP1/AJS3 - Viewを表示しても，そのスケジューラーサービスは表示されません。

スケジューラーサービス参照制限機能は，デフォルトでは無効になっています。スケジューラーサービス参照制限機能を使用するには，環境設定パラメーターHIDEOTHERSERVICEを有効に設定してください。

スケジューラーサービス参照制限機能を使用する手順を次に示します。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が構成定義に反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒7　スケジューラーサービス参照制限機能を使用するかどうかを設定する環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER]※

"HIDEOTHERSERVICE"=

スケジューラーサービス参照制限機能の使用可否

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(24) HIDEOTHERSERVICE」を参照してください。

(3)　注意事項

スケジューラーサービス参照制限機能を有効にする場合は，すべてのルートジョブグループのJP1資源グループを定義してください。ルートジョブグループのJP1資源グループが定義されていないスケジューラーサービスは，すべてのJP1資源グループに対してアクセス権を持ったJP1ユーザーであっても，JP1/AJS3 - Viewに表示されなくなります。

スケジューラーサービス参照制限機能を有効にする場合，スケジューラーサービスの退避情報ディレクトリは，スケジューラーサービス単位で別々のディレクトリを指定してください。退避情報ディレクトリが複数のスケジューラーサービスで共通だと，そのうちのどれかのスケジューラーサービスに対するアクセス権限さえあれば，共通の退避情報ディレクトリに格納されているすべての退避情報を参照できてしまいます。

スケジューラーサービスの退避情報ディレクトリは，jajs_setupコマンドの-bオプションで指定します。

15.1.11　スケジューラーサービスの同時接続数を制限する設定

スケジューラーサービスごとの，JP1/AJS3 - Viewの最大同時セション数を指定します。

スケジューラーサービスの最大同時セション数は，デフォルトでは設定されていません。スケジューラーサービスの最大同時セション数を設定する場合は，スケジューラーサービスの運用方法に応じて設定してください。

なお，スケジューラーサービスの最大同時セション数を設定する場合は，環境設定パラメーターMAXSESSIONについても合わせて設定の変更を検討してください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(111) SERVICEMAXSESSION」を参照してください。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が構成定義に反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒8　スケジューラーサービスの同時接続数を設定する環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]※

"SERVICEMAXSESSION"=

スケジューラーサービスごとの最大同時セション数

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(111) SERVICEMAXSESSION」を参照してください。

15.2　ジョブ実行制御に関する各種設定

ジョブ実行制御に関する設定を変更する手順について説明します。

環境設定パラメーターを設定する場合は，jajs_configコマンドを使用します。

jajs_configコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_config」を参照してください。

15.2.1　ジョブ実行時のワークパスを変数として定義する

PCジョブ，UNIXジョブ，およびQUEUEジョブのジョブの詳細定義では次の項目のワークパスを変数で定義できます。この変数はエージェントホストごとに異なる値を定義できるため，エージェントホストごとに異なるワークパスでジョブが実行できます。

表15‒9　ジョブ定義で変数を指定できる項目一覧

ジョブ定義時の指定項目

使用可否

コマンド文（UNIX限定）

○

実行ファイル名（Windows限定）

○

スクリプトファイル名（UNIX限定）※

○

パラメーター

○

環境変数

×

環境変数ファイル名

×

ワークパス

×

標準入力ファイル名

○

標準出力ファイル名

○

標準エラー出力ファイル名

○

転送元ファイル名

×

転送先ファイル名

×

（凡例）

○：指定できる。

×：指定できない。

注※

スクリプトファイルの中身は対象外。

ジョブ実行時のワークパスを変数として定義する手順を次に示します。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※1
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status
# /opt/jp1ajs2/bin/ajsqlstop※2
# /opt/jp1ajs2/bin/ajsqlstatus※2

注※1

自動停止の設定がされていることを確認してください。

注※2

キューレスジョブを使用している場合だけ実行する必要があります。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

手順1で停止したサービスを再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒10　ジョブ実行時のワークパス変数環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Variable]※

"変数名"=

変数名に対応したワークパス

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(72) 変数名」を参照してください。

(3)　定義例

例えば，「prog1」という名称のジョブプログラムのインストール先ディレクトリがホストごとに異なっていて，Agent1ホストでは「/usr/i1/pp1/bin」に，Agent2ホストでは「/usr/i2/pp1/bin」に，それぞれインストールされているとします。この場合，次のように設定します。

ジョブの定義

ファイル名=$pp1_inst$/prog1

Agent1ホストでの設定

jajs_config -k "[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Variable]"
"pp1_inst"="/usr/i1/pp1/bin"

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

Agent2ホストでの設定

jajs_config -k "[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Variable]"
"pp1_inst"="/usr/i2/pp1/bin"

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

この設定によって，Agent1ホストでは「/usr/i1/pp1/bin/prog1」が実行され，Agent2ホストでは「/usr/i2/pp1/bin/prog1」が実行されます。

(4)　注意事項

「JP1」から始まる文字列はシステムで使用するため，指定しないでください。

15.2.2　転送元ファイルの検索パスを定義する

転送元ファイルの検索パスを定義すると，相対パス指定でもパス解決ができます。

検索パスの定義方法を次に示します。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※1
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status
# /opt/jp1ajs2/bin/ajsqlstop※2
# /opt/jp1ajs2/bin/ajsqlstatus※2

注※1

自動停止の設定がされていることを確認してください。

注※2

キューレスジョブを使用している場合だけ実行する必要があります。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名1"=定義内容1 ["環境設定パラメーター名2"=定義内容2]

手順1で停止したサービスを再起動する。

設定した内容が反映されます。

注意事項

要求を行うホスト上で設定してください。例えば，jpqjobsubコマンドでジョブをサブミットする場合は，コマンドを実行するホスト上で設定してください。

なお，結果ファイルに対して，この機能は有効ではありません。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒11　転送元ファイルの検索パスの環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQCLIENT¥PathEnv]※

"All Users"=

転送元ファイルの検索パスの定義

"JP1ユーザー名"=

転送元ファイルの検索パス

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(73) All Users」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(74) JP1ユーザー名」

(3)　定義例

条件

JP1ユーザー共通の検索パス：/home/user1/trans1，/home/user1/trans2

転送元ファイル名：/home/user1/trans1/TransFile1

定義例

ジョブ中の転送元ファイルの定義

転送元ファイル名=TransFile1

サブミット要求元での検索パスの設定

jajs_config -k "[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥SCHEDULER¥スケジューラーサービス名¥QUEUE¥CLIENT¥PathEnv]"

"All Users"="/home/user1/trans1::/home/user1/trans2"

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

この設定によって，サブミット要求元ホストでは，転送元ファイルとして「/home/user1/trans1/TransFile1」が設定されます。

15.2.3　エージェント自動定義機能で作成される実行エージェントまたはエージェントの属性値をカスタマイズする設定

エージェント自動定義機能で作成される実行エージェントまたはエージェントの属性値を，あらかじめ共通定義情報でカスタマイズできます。

定義キーによって，有効になる対象およびジョブ種別が異なります。

表15‒12　指定が有効になる対象および有効になるジョブ種別

項番

定義キー

有効になる対象

有効になるジョブ種別

1

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥QUEUE¥MANAGER¥Agent]※

すべての実行エージェント

PCジョブ

UNIXジョブ

アクションジョブ

2

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥QUEUE¥MANAGER¥Agent]※

定義キーで指定したスケジューラーサービスの実行エージェント

PCジョブ

UNIXジョブ

アクションジョブ

3

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQMANAGER¥Agent]※

すべてのエージェントおよびデフォルトキュー

サブミットジョブ

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

エージェント自動定義機能で作成される実行エージェントまたはエージェントの属性値を，あらかじめ共通定義情報でカスタマイズするには，jajs_configコマンドを実行します。

エージェント自動定義機能で作成される実行エージェントまたはエージェントの属性値を，あらかじめ共通定義情報でカスタマイズする手順を次に示します。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名1"=定義内容1
["環境設定パラメーター名2"=定義内容2]
["環境設定パラメーター名3"=定義内容3]
["環境設定パラメーター名4"=定義内容4]

JP1/AJS3のサービスを再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒13　エージェント自動定義時の属性値カスタマイズ環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

対象マネージャー

定義内容

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥QUEUE¥MANAGER¥Agent]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥QUEUE¥MANAGER¥Agent]※

サブミットジョブおよび互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQMANAGER¥Agent]※

"AutoCreateExecJobs"=

C，S

エージェント自動定義時のジョブの実行多重度

"AutoCreateMaxJobs"=

C

エージェント自動定義時のジョブ数の最大値

"AutoCreateWarnJobs"=

C

エージェント自動定義時のジョブ数の警告値

"AutoCreatePriority"=

C

エージェント自動定義時のエージェント優先順位

（凡例）

C：サブミットジョブおよび互換用ISAM構成の場合のジョブ実行制御マネージャー

S：スケジューラーサービス用ジョブ実行制御マネージャー

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(30) AutoCreateExecJobs」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(31) AutoCreateMaxJobs」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(32) AutoCreateWarnJobs」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(33) AutoCreatePriority」

(3)　注意事項

エージェント自動定義機能と実行エージェント制限の両方を使用する場合，ジョブ実行時に自動定義される実行エージェントは，ジョブを実行する前に実行エージェントプロファイルに設定しておく必要があります。実行エージェントプロファイルに設定していないとき，ジョブは「起動失敗」状態になります。また，実行エージェントの追加はされません。

15.2.4　ジョブの標準出力と標準エラー出力を同時に確認する設定

JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスに表示される内容は，ジョブが標準エラー出力に出力した内容です。ジョブが標準出力に出力した内容も同時に［実行結果詳細］ダイアログボックスで確認するためには，次の設定が必要です。

PCジョブ，UNIXジョブの場合

［詳細定義−［PC Job］］ダイアログボックスまたは，［詳細定義−［UNIX Job］］ダイアログボックスの［標準出力ファイル名］と［標準エラー出力ファイル名］に同じファイル名を指定します。

注意事項

［標準出力ファイル名］と［標準エラー出力ファイル名］に同じファイル名を指定する場合は，追加書きオプションの設定を合わせてください。片方が新規作成で，もう片方を追加書きに設定した定義のジョブを実行すると，次のメッセージを統合トレースログに出力して，ジョブの状態が起動失敗となります。

・ジョブの実行先サービスに［標準］を指定している場合

　　KAVU0201-E パラメーターに誤りがあります

・ジョブの実行先サービスに［キューレス］を指定している場合（キューレスジョブの場合）

　　KAVS1846-E ジョブ定義文（ジョブ名）に誤りがあります

キューレスジョブに同一ファイル名を指定した場合，標準出力と標準エラー出力にジョブが出力する内容はいったん一時ファイルに保存されるため，ジョブの実行中は，指定したファイルが更新されません。ジョブが終了した時点で更新されます。

15.2.5　ジョブの結果ファイルの再送間隔・再送回数の変更

エージェントホストはジョブが終了したとき，マネージャーホストに対してジョブの結果ファイルを転送し，結果ファイルの転送が成功すると終了通知を行います。エージェントホストでは結果ファイルの転送時に一時的な通信障害などでファイルの転送に失敗したときでも，確実に終了状態を通知するために，このファイルの転送を通常は5分おきにリトライしています。一方でこの結果ファイルのサイズが大きいと，マネージャーホストではファイルの解析を行うのに非常に負荷が掛かります。通常，ファイルの転送を行ったとき，エージェントホスト側では10分間マネージャーホストからの応答がないと，タイムアウトエラーが発生したものとして結果ファイルを再送します。マネージャーホストでは結果ファイルの再送が繰り返されることによって負荷の掛かるファイル解析処理を多重に行うことになり，結果としてCPUの使用率が非常に高くなり，ほかの要求を受け付けられなくなるといった問題が発生します。

次の設定を行うと，結果ファイルの転送に失敗したときの，再送までの間隔を変更したり，再送する回数を制限したりでき，マネージャーホストに掛かる負荷を抑えることができます。

ジョブの結果ファイルの再送間隔・再送回数の設定手順を次に示します。

なお，キューレスジョブ実行機能では，次に示す設定は必要ありません。キューレスジョブ実行機能では結果ファイルを再送していません。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名1"=定義内容1 ["環境設定パラメーター名2"=定義内容2]

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒14　ジョブの結果ファイルの再送間隔・再送回数環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Network]※

"NotfyJobStateInterval"=

ジョブの結果ファイルの再送間隔

"NotfyJobStateCount"=

ジョブの結果ファイルの再送回数

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(65) NotfyJobStateInterval」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(66) NotfyJobStateCount」

15.2.6　ジョブの結果ファイルの二重受信防止の設定

標準ジョブまたはアクションジョブを実行する際，ジョブの終了時にエージェントホストからマネージャーホストに対して結果ファイル（標準出力・標準エラー出力ファイル）を転送します。エージェントホストからファイルを転送する際は，通常，マネージャーホストからの応答を10分間待ちます。ファイルサイズが大きい場合は，マネージャーホストでのファイル解析に時間が掛かり，応答のタイムアウトが発生します。この場合，エージェントホストでは結果ファイルの転送が成功するまで再送を繰り返します。マネージャーホストでは結果ファイルの再送を受け付けると，負荷の掛かる解析処理を多重に行うことになるためCPUの使用率が非常に高くなり，ほかの要求を受け付けられなくなるといった問題が発生します。

環境設定パラメーターReceiveFileOptionを指定すると，エージェントホストからの結果ファイルの再送を受け付けなくなり，マネージャーホストに掛かる負荷を抑えることができます。また，結果ファイルを再送するかどうかはエージェントホスト側でも設定できます。その場合はエージェントホストごとに設定する必要があり，エージェントホストの台数が多数あるような大規模な運用には向きません。エージェントホスト側での設定に関しては，「15.2.5 ジョブの結果ファイルの再送間隔・再送回数の変更」も参照してください。

環境設定パラメーターReceiveFileOptionでは，マネージャーホスト側だけの設定で一括して再送を防止できます。ジョブの結果ファイルの二重受信防止の設定手順を次に示します。

なお，キューレスジョブ実行機能では，次に示す設定は必要ありません。キューレスジョブ実行機能では結果ファイルを再送していません。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒15　ジョブの結果ファイルの二重受信防止環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥QUEUE¥MANAGER¥Job]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥QUEUE¥MANAGER¥Job]※

サブミットジョブおよび互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQMANAGER¥Job]※

"ReceiveFileOption"=

ジョブの結果ファイルの二重受信防止定義

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(16) ReceiveFileOption」を参照してください。

15.2.7　ファイル受信制限をするための設定

JP1/AJS3では，ジョブ※実行時に結果ファイル（標準出力ファイルおよび標準エラー出力ファイル）や転送ファイルを，マネージャーホストとエージェントホスト間，またはクライアントホストとマネージャーホスト間で送受信します。これらのファイルのサイズが非常に大きい場合,ファイルのデータ解析処理に負荷が掛かり，CPU使用率の増加や，メモリー使用量の増加など，ジョブの実行が遅延するだけでなく，システム全体の処理に影響を与えるおそれがあります。

注※

ジョブは，QUEUEジョブ，イベントジョブを除きます。また，キューレスジョブは対象外です。

ファイル受信制限をするための設定を行うと，ジョブ実行時にマネージャーホスト側で受信する結果ファイルのサイズ（標準出力ファイルと標準エラー出力ファイルを合わせた合計のサイズ），または，エージェントホストが受信する転送ファイルのサイズ（転送ファイルを複数指定した場合はその合計サイズ）の上限値を設定できます。

また，上限値を超えた場合の動作（ジョブの終了状態）や出力するメッセージを指定できます。

ファイル受信サイズの上限値を超えた場合の動作と上限値を超えたファイルデータの扱いについて次に示します。

表15‒16　ファイル受信サイズの上限値を超えた場合の動作と上限値を超えたファイルデータの扱い

上限値を超えたファイルの種類

動作内容

環境設定パラメーターReceiveFileSizeStatusの指定

0

1

2

3

結果ファイル

ジョブの状態

実際の終了状態を引き継ぐ

異常検出終了

警告検出終了※

実際の終了状態を引き継ぐ

出力するメッセージの種別

情報

異常

警告

情報

ファイルデータの扱い

すべてのファイルデータを受信する

上限値を超えたデータを破棄する

上限値を超えたデータを破棄する

上限値を超えたデータを破棄する

転送ファイル

ジョブの状態

実際の終了状態を引き継ぐ

起動失敗

起動失敗

実際の終了状態を引き継ぐ

出力するメッセージの種別

情報

異常

異常

情報

ファイルデータの扱い

すべてのファイルデータを受信する

すべてのファイルデータを受信しない

すべてのファイルデータを受信しない

すべてのファイルデータを受信しない

注※

エージェントホストでジョブの状態が「異常検出終了」だった場合はその状態を引き継ぎます。

(1)　定義手順

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒17　ファイル受信制限をする設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥QUEUE¥MANAGER¥Job]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥QUEUE¥MANAGER¥Job]※

サブミットジョブおよび互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQMANAGER¥Job]※

"ReceiveFileSizeStatus"=

ファイルサイズが上限値に達したときの動作

"LimitReceiveFileSize"=

ファイルサイズの上限値

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(14) ReceiveFileSizeStatus」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(15) LimitReceiveFileSize」

(3)　ファイル受信サイズが上限値を超えた場合の動作

ファイル受信サイズが上限値を超えたときの動作を次に示します。

結果ファイル

環境設定パラメーターReceiveFileSizeStatusの値を1，2，3のどれかで指定しているときに，受信サイズの上限値に達した場合，標準出力ファイル，標準エラー出力ファイルは上限値のサイズまでマネージャーホスト側に残ります。結果ファイルは完全に作成された状態ではないため，後続ジョブなどで結果ファイルを参照する場合は，不完全なファイルでも問題がないことを確認して使用してください。

結果ファイルのサイズが上限値を超えた場合のジョブの終了コードおよび終了状態を次の表に示します。

表15‒18　結果ファイルサイズが上限値を超えた場合の終了状態と終了コードの関係

実際のジョブの状態

設定項目

環境設定パラメーターReceiveFileSizeStatusの指定

1

2

0または3

正常終了

（常に正常を指定した場合も含む）

状態

異常検出終了

警告検出終了

正常終了

終了コード

ジョブの戻り値※

ジョブの戻り値※

ジョブの戻り値※

警告検出終了

状態

異常検出終了

警告検出終了

警告検出終了

終了コード

ジョブの戻り値※

ジョブの戻り値※

ジョブの戻り値※

異常検出終了

状態

異常検出終了

異常検出終了

異常検出終了

終了コード

ジョブの戻り値※

ジョブの戻り値※

ジョブの戻り値※

強制終了

状態

強制終了

強制終了

強制終了

終了コード

PCジョブ（-1），

UNIXジョブ（255）

PCジョブ（-1），

UNIXジョブ（255）

PCジョブ（-1），

UNIXジョブ（255）

起動失敗

状態

起動失敗

起動失敗

起動失敗

注※

ジョブとして実行したジョブプロセスの終了コードです。

転送ファイル

環境設定パラメーターReceiveFileSizeStatusの値を1，2，3のどれかで指定しているときに，受信サイズの上限値に達した場合，転送ファイルは受信しません。複数指定している場合はすべての転送ファイルのデータを破棄します。

転送ファイルのサイズが上限値を超えた場合のジョブの終了コードおよび終了状態を次の表に示します。

表15‒19　転送ファイルサイズが上限値を超えた場合の終了状態と終了コードの関係

実際のジョブの状態

設定項目

環境設定パラメーターReceiveFileSizeStatusの指定

1

2

0または3

なし※1

状態

起動失敗

起動失敗

実際のジョブの終了状態

終了コード

PCジョブ（-1），

UNIXジョブ（-1）

PCジョブ（-1），

UNIXジョブ（-1）

ジョブの戻り値※2

注※1

転送ファイルの処理はジョブが登録される際に行うため，ジョブがキューイング状態になる前のジョブの状態で「なし」となっています。

注※2

ジョブとして実行したジョブプロセスの終了コードです。

(4)　注意事項

ファイルを送受信するホストがシフトJIS以外の日本語環境の場合に，ファイル受信制限を使用すると，実際のファイルサイズと上限値として指定したサイズが異なる場合があります。

結果ファイルの受信時および転送ファイルの転送時の，ファイルサイズのチェックは，ファイルデータがシフトJISの状態で行われます。サイズチェック後に，結果ファイル受信ホストおよび転送ファイル転送先ホストで，各ホストに対応した文字コードに変換してファイルを作成します。

転送ファイルおよび結果ファイルは，対象ファイルの文字コードをシフトJISに変換してからサイズをチェックします。そのため，ファイル送信元ホストがシフトJIS以外の日本語環境の場合，シフトJISに文字コード変換を行った際に，変換後のファイルサイズが変換前のファイルサイズより小さくなる場合があります。この場合，ファイル送信元ホスト上ではファイルサイズが上限値より大きなファイルでも，ファイル受信制限が動作しません。

また，ファイルが作成されるホストがシフトJIS以外の日本語環境の場合，サイズチェック後にシフトJISからホスト上の文字コードに変換するため，チェック時のサイズより実際のファイルサイズが大きくなる場合があります。この場合，ファイル受信制限を使用し，上限値を超えるファイルを受信しないように設定しても，上限値より大きなサイズのファイルが作成されます。このように，上限値より大きなサイズのファイルが作成されることで，ディスク領域を予想以上に消費するおそれがあるため注意してください。

15.2.8　TCP/IP通信接続エラーのリトライ間隔・回数の変更

ジョブ実行制御ではジョブの登録，ジョブの配信，ジョブの状態通知，ジョブの状態確認またはエージェントホストの状態確認を行う際，プロセス間で情報を受け渡しするためにTCP/IP通信を使用しています。接続先のホストが起動していない場合やネットワーク障害が発生している場合，TCP/IP通信の接続エラーが発生します。

このとき，ジョブ実行制御のTCP/IP通信処理では，最初の接続要求に対して通信相手から応答がなかった場合に最大で90秒待ち，その後，20秒の間隔をおいて2回再接続を試みます（デフォルト値の場合）。このため，リトライがすべて失敗し最終的に接続エラーとなるまでにおよそ4〜5分掛かることがあります。

ジョブの登録，ジョブの配信，ジョブの状態通知，ジョブの状態確認またはエージェントホストの状態確認を行う際に通信障害が発生すると，その検知に遅れが生じることがあります。障害の検知が遅れることによって，結果的にジョブの状態を変更するまでの時間が遅れます。

TCP/IP通信の接続エラーが頻繁に発生する場合は，接続タイムアウト時間，リトライ回数，リトライ間隔を短く設定変更することで，障害状態をより早く検知できます。

エージェントホストへのジョブの配信，ジョブの状態確認，またはエージェントホストの状態確認のマネージャー側での設定変更については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.6 通信制御の環境設定」を参照してください。

環境設定パラメーターの値を変更する定義キーと，使用目的を次の表に示します。

表15‒20　値を変更する定義キー

定義キー

使用目的

スケジューラーサービス（共通）の場合

JP1AJS2¥SCHEDULER¥QUEUE¥MANAGER¥Network

スケジューラーサービス（個別）の場合

JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥QUEUE¥MANAGER¥Network

サブミットジョブおよび互換用ISAM構成の場合

JP1NBQMANAGER¥Network

ジョブの状態通知

JP1NBQAGENT¥Network

ジョブの状態通知

JP1NBQCLIENT¥Network

スケジューラーからのジョブの登録，ジョブ実行に使用するコマンド

スケジューラーサービス（共通）の場合

JP1AJS2¥SCHEDULER¥QUEUE¥NOTIFY¥Network

スケジューラーサービス（個別）の場合

JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥QUEUE¥NOTIFY¥Network

サブミットジョブおよび互換用ISAM構成の場合

JP1NBQNOTIFY¥Network

他システム（JP1/NQSEXECやJP1/OJEなど）のジョブの状態確認，および状態通知

ジョブ実行制御の接続タイムアウト，リトライ間隔・回数の設定手順を次に示します。

なお，キューレスジョブ実行機能では，次に示す設定は必要ありません。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容
["環境設定パラメーター名2"=定義内容2]
["環境設定パラメーター名3"=定義内容3]

定義キー名に指定できる定義キーは一つです。異なる定義キーの環境設定パラメーターを設定する場合は，定義キーごとにjajs_configコマンドを実行する必要があります。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒21　ジョブ実行制御のTCP/IP通信環境設定パラメーター

項番

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

1

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥QUEUE¥MANAGER¥Network]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥QUEUE¥MANAGER¥Network]※

サブミットジョブおよび互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQMANAGER¥Network]※

"ConnectTimeout"=

ジョブ実行制御マネージャーのTCP/IP通信接続タイムアウト値の定義（単位：ミリ秒）

2

"CommunicateRetryCount"=

ジョブ実行制御マネージャーのTCP/IP通信接続エラーのリトライ回数の定義

3

"CommunicateRetryInterval"=

ジョブ実行制御マネージャーのTCP/IP通信接続エラーのリトライ間隔の定義（単位：秒）

4

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Network]※

"ConnectTimeout"=

ジョブ実行制御エージェントのTCP/IP通信接続タイムアウト値の定義（単位：ミリ秒）

5

"CommunicateRetryCount"=

ジョブ実行制御エージェントのTCP/IP通信接続エラーのリトライ回数の定義

6

"CommunicateRetryInterval"=

ジョブ実行制御エージェントのTCP/IP通信接続エラーのリトライ間隔の定義（単位：秒）

7

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQCLIENT¥Network]※

"ConnectTimeout"=

ジョブ実行に使用するコマンドおよびスケジューラーのTCP/IP通信接続タイムアウト値の定義（単位：ミリ秒）

8

"CommunicateRetryCount"=

ジョブ実行に使用するコマンドおよびスケジューラーのTCP/IP通信接続エラーのリトライ回数の定義

9

"CommunicateRetryInterval"=

ジョブ実行に使用するコマンドおよびスケジューラーのTCP/IP通信接続エラーのリトライ間隔の定義（単位：秒）

10

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥QUEUE¥NOTIFY¥Network]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥QUEUE¥NOTIFY¥Network]※

サブミットジョブおよび互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQNOTIFY¥Network]※

"ConnectTimeout"=

ジョブ実行制御状態通知プロセスのTCP/IP通信接続タイムアウト値の定義（単位：ミリ秒）

11

"CommunicateRetryCount"=

ジョブ実行制御状態通知プロセスのTCP/IP通信接続エラーのリトライ回数の定義

12

"CommunicateRetryInterval"=

ジョブ実行制御状態通知プロセスのTCP/IP通信接続エラーのリトライ間隔の定義（単位：秒）

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(24) ConnectTimeout」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(25) CommunicateRetryCount」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(26) CommunicateRetryInterval」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(67) ConnectTimeout」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(68) CommunicateRetryCount」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(69) CommunicateRetryInterval」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(75) ConnectTimeout」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(76) CommunicateRetryCount」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(77) CommunicateRetryInterval」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(82) ConnectTimeout」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(83) CommunicateRetryCount」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(84) CommunicateRetryInterval」

15.2.9　ジョブを配信するエージェントホストの決定方式の設定

ジョブ（キューレスジョブを除くPCジョブ，UNIXジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブ）を配信する際に，優先順位とエージェント使用率が同一の実行エージェントが複数ある場合，均等に負荷分散を行うためには，未使用時間が最も長い実行エージェントを選択してジョブを配信する方式が有効です。

ジョブを配信するエージェントホストの決定方式を設定するための手順を次に示します。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒22　ジョブを配信するエージェントホストの決定方式環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥QUEUE¥MANAGER¥Agent]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥QUEUE¥MANAGER¥Agent]※

"LeastRecentlyUsed"=

ジョブを配信するエージェントホストの決定方式の定義

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(34) LeastRecentlyUsed」を参照してください。

15.2.10　マクロ変数の展開失敗時の動作の設定

ジョブの実行時にマクロ変数の引き継ぎ情報の展開が失敗した場合，そのジョブネットの状態を「起動失敗」にするか，マクロ変数名を文字列として扱いそのままジョブネットを実行させるかを設定できます。

ジョブ実行時にマクロ変数の引き継ぎに失敗した場合の動作を設定するための方法を次に示します。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒23　マクロ変数の展開失敗時の動作を指定するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2COMMON]※

"MACROCHANGEFAIL"=

イベントジョブ，および実行登録時に指定したマクロ変数の展開失敗時の動作

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.9.2(3) MACROCHANGEFAIL」を参照してください。

15.2.11　マクロ変数の引き継ぎ情報がNULL文字列の場合の置き換え方法の設定

マクロ変数の引き継ぎ情報は，イベントジョブで受信したイベント情報やJP1/AJS2 - Scenario Operationとの連携機能を使用している場合の定義情報として使用します。マクロ変数の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　2.2.6 マクロ変数の使用を検討する」を参照してください。また，イベントジョブでのマクロ変数の定義例については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　2.4.4(6) イベントジョブの受信情報の引き継ぎ」を参照してください。

イベントジョブで受信したイベント情報をマクロ変数として定義しておき，後続ジョブまたは後続ジョブネットに引き継ぐことができます。後続ジョブに引き継ぐ情報を引き継ぎ情報といいます。マクロ変数の定義例については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　2.4.4(6) イベントジョブの受信情報の引き継ぎ」を参照してください。

引き継ぎ情報がNULL文字列のときに，マクロ変数名の前後に文字列がなくマクロ変数名だけを指定している場合，次に示す2種類の動作が選択できます。

マクロ変数名をそのまま文字列として扱う（デフォルトの動作）

NULL文字列に置き換える

それぞれの動作を次に示します。

マクロ変数名をそのまま文字列として扱う場合

引き継ぎ情報がNULL文字列でマクロ変数名の前後に文字列がない場合

［?AJS2xxxxx?］→［?AJS2xxxxx?］

引き継ぎ情報がNULL文字列でマクロ変数名の前後に文字列がある場合

［aaa?AJS2xxxxx?bbb］→［aaabbb］

［ccc?AJS2xxxxx?］→［ccc］

［?AJS2xxxxx?ddd］→［ddd］

NULL文字列に置き換える場合

引き継ぎ情報がNULL文字列でマクロ変数名の前後に文字列がない場合

［?AJS2xxxxx?］→［］

引き継ぎ情報がNULL文字列でマクロ変数名の前後に文字列がある場合

［aaa?AJS2xxxxx?bbb］→［aaabbb］

［ccc?AJS2xxxxx?］→［ccc］

［?AJS2xxxxx?ddd］→［ddd］

この設定は，実行先サービスに［標準］を指定したジョブが対象です。実行先サービスに［キューレス］を指定した場合，オプションの設定とは関係なくマクロ変数名をNULL文字列に置き換えます。また，この設定は，JP1/AJS2 07-11以前からマクロ変数を指定できる次の定義項目にだけ有効です。

UNIXジョブ

コマンド文

スクリプトファイル名

パラメーター

環境変数

PCジョブ

実行ファイル名

パラメーター

環境変数

なお，マクロ変数名の前後に必ず文字列を指定する運用の場合，またはマクロ変数名がそのまま文字列に置き換わることを期待する運用の場合，設定の必要はありません。

JP1/AJS3またはJP1/AJS2 07-50以降で，JP1/AJS2 - Scenario Operationと連携するために新たに指定できる項目となった定義項目では，オプションの設定とは関係なくマクロ変数名をNULL文字列に置き換えます。マクロ変数名を文字列として扱う設定（デフォルトの動作）の場合，JP1/AJS2 07-11以前からの定義項目と，JP1/AJS3またはJP1/AJS2 07-50以降で追加された定義項目とでは，置き換えたあとの結果が異なります。

文字列として扱う指定（デフォルトの動作）の場合の例

JP1/AJS2 07-11以前からの定義項目

［?AJS2AAA?］→［?AJS2AAA?］

JP1/AJS3またはJP1/AJS2 07-50以降で追加された定義項目

［?AJS2AAA?］→［］

JP1/AJS2 - Scenario Operationとの連携機能を使用している場合に，JP1/AJS2 07-11以前からの定義項目と，JP1/AJS3またはJP1/AJS2 07-50以降で追加された定義項目の動作を合わせる必要がある場合は，マクロ変数名をNULL文字列に置き換えるように設定してください。

マクロ変数の引き継ぎ情報がNULL文字列の場合の置き換え方法の設定手順を次に示します。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒24　マクロ変数の引き継ぎ情報がNULL文字列の場合の置き換え方法の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQCLIENT¥Process]※

"MacroOptionReplaceMode"=

マクロ変数の引き継ぎ情報がNULL文字列の場合の置き換え方法の設定

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(79) MacroOptionReplaceMode」を参照してください。

15.2.12　エージェントの障害回復待ち時間を短縮する設定方法

JP1/AJS3では，ジョブ（キューレスジョブを除くPCジョブ・UNIXジョブ，JP1/AJS3上で実行するQUEUEジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブ）の実行ホスト（エージェントホスト）が障害状態になった場合や通信障害が発生した場合，即時に異常検知とはしないで，ある程度の待ち時間を設けて通信リトライすることで，エージェントホスト上のシステム障害や通信障害状態が回復するのを待ちます。これによって，一時的な障害による，回復可能な業務停止を防止しています。通常，障害回復待ち時間はデフォルトで10分です。ただし，運用によっては障害が発生した場合は回復を待つことよりも，直ちに異常を検知して早急なリカバリーを優先させる場合があります。その場合は障害回復待ち時間を短縮することで，早急な障害検知ができます。

エージェントホストの障害回復待ち時間を短縮する設定方法について次に説明します。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

クラスタ運用をしている場合は，論理ホストのJP1/AJS3のサービスも停止してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名1"=定義内容1 ["環境設定パラメーター名2"=定義内容2]

注意事項

クラスタ運用をしている場合は，実行系・待機系の両方でこの設定をしてください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒25　エージェントの障害回復待ち時間の設定のための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥QUEUE¥MANAGER¥Job]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥QUEUE¥MANAGER¥Job]※

サブミットジョブおよび互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQMANAGER¥Job]※

"QueuingJobRecoveryTime"=

キューイング中のジョブに対するエージェントの障害回復待ち時間（単位：秒）

"ExecutingJobRecoveryTime"=

実行中のジョブに対するエージェントの障害回復待ち時間（単位：秒）

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(17) QueuingJobRecoveryTime」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(18) ExecutingJobRecoveryTime」

15.2.13　ジョブ実行多重度到達を確認するメッセージを出力する設定

エージェントホストで実行中のジョブ（キューレスジョブを除くUNIXジョブ，PCジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブ）数が，ジョブ実行多重度に達しているために後続のジョブの状態がキューイングのままとなり，ジョブが実行されるまでに時間が掛かることがあります。

ジョブ実行多重度に達しているためにジョブが登録できない場合に，次に示すメッセージを統合トレースログに出力するようにあらかじめ設定しておくことで，ジョブの実行に時間が掛かった要因がジョブ実行多重度到達であるかどうかを確認できます。

KAVU4310-I　エージェント(エージェントホスト名)で実行中のジョブ数がジョブ実行多重度（ジョブ実行多重度）に達しています（ホスト名：ホスト名，ジョブ番号：ジョブ番号）

この設定を行って，ジョブの状態がキューイングになっているにもかかわらず，このメッセージが出力されない場合は，次に示すどれかの要因が考えられます。実行エージェントまたは実行エージェントグループの，ジョブ実行多重度の設定，受付配信制限の状態，およびジョブの実行先ホストの状態を確認してください。

ジョブ実行多重度に「0」が設定されている

ajsagtshowコマンドで実行エージェントのジョブ実行多重度（CON-EXE）を確認してください。

ajsagtshowコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsagtshow」を参照してください。

実行エージェントグループの受付配信制限の状態が「保留」または「閉塞」になっている，もしくは，実行エージェントの受付配信制限の状態が「無効」，「保留」，または「閉塞」になっている

ajsagtshowコマンドで実行エージェントグループまたは実行エージェントの受付配信制限の状態を確認してください。

ajsagtshowコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsagtshow」を参照してください。

エージェントホストが停止，または障害状態になっている

エージェントホストでJP1/AJS3サービスが停止していないか，また，何らかの障害が発生していないかエージェントホスト上の統合トレースログを確認してください。また，マネージャーホストと通信できる状態かを確認してください。

QUEUEジョブ，サブミットジョブを使用する場合は，次に示すどれかの要因が考えられます。エージェントまたはキューの状態やジョブの実行先ホストの状態を確認してください。

ジョブ実行多重度に「0」が設定されている

jpqagtshowコマンドでジョブ実行多重度（CUREXECHGNUM）を確認してください。

jpqagtshowコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　jpqagtshow」を参照してください。

キュー（デフォルトキューを含む）の設定でジョブの取出口が閉じている

jpqqueshowコマンドでジョブの取出口（EXITSTATUS）の状態を確認してください。

jpqqueshowコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　jpqqueshow」を参照してください。

エージェントホストが停止，または障害状態になっている

エージェントホストでJP1/AJS3サービスが停止していないか，また，何らかの障害が発生していないかエージェントホスト上の統合トレースログを確認してください。また，マネージャーホストと通信できる状態かを確認してください。

排他実行リソースを指定したジョブでリソースの解放待ちになっている

jpqresshowコマンドでSTATUSがEXECUTINGになっているジョブが存在しないかを確認してください。

jpqresshowコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　jpqresshow」を参照してください。

QUEUEジョブ，サブミットジョブを使用する場合のジョブ実行多重度の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.5.4 ジョブ実行多重度の検討」を参照してください。

ジョブ実行多重度到達を確認するメッセージを出力するための設定手順を次に示します。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名1"=定義内容1 ["環境設定パラメーター名2"=定義内容2]

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒26　ジョブ実行多重度到達を確認するメッセージを出力する設定のための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥QUEUE¥MANAGER¥Job]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥QUEUE¥MANAGER¥Job]※

サブミットジョブおよび互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQMANAGER¥Job]※

"MaximumExecJobLogOption"=

ジョブ実行多重度到達を確認するメッセージを出力する設定

"MaximumExecJobLogInterval"=

ジョブ実行多重度到達を確認するメッセージを出力する間隔

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(19) MaximumExecJobLogOption」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(20) MaximumExecJobLogInterval」

15.2.14　ジョブ実行制御のマネージャープロセスに対する通信タイムアウト時間の変更

ジョブ実行制御のマネージャープロセスに対して次の要求をする際，要求する側は通信タイムアウト時間（デフォルト10分）を設定してマネージャープロセスと通信します。

ジョブネット（スケジューラー）によるジョブの登録，キャンセル，およびジョブの状態確認

ジョブの実行に使用するコマンド（jpqxxxxコマンド）によるジョブの操作

ジョブ実行制御のマネージャープロセスとの通信処理で時間が掛かり，通信タイムアウトが発生すると，ジョブの実行やコマンド要求が失敗します。

通信タイムアウトが発生する要因には，主に次のものがあります。

実行したジョブの転送ファイルや結果ファイルのファイルサイズが大きい

jpqendjobshowコマンド（終了ジョブ情報を列挙するコマンド）で列挙するジョブ数が多い

jpqendjobshowコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　jpqendjobshow」を参照してください。

jpqjobshowコマンド（未終了ジョブ情報を列挙するコマンド）で列挙するジョブ数が多い

jpqjobshowコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　jpqjobshow」を参照してください。

ジョブネット（スケジューラー）によるジョブの登録，キャンセル，およびジョブの状態確認の際に通信タイムアウトが発生すると，ジョブ※が異常終了します。この場合，統合トレースログには，次のメッセージが出力されます。

注※

イベントジョブおよびジョブの実行先サービスに［キューレス］を指定した場合を除きます。

KAVU0220-E マネージャーからの応答が返ってきません

jpqxxxxコマンドで通信タイムアウトが発生すると，標準エラー出力に次のメッセージが出力されます。

KAVU0953-E マネージャーからの応答が返ってきません

通信タイムアウトによるコマンド要求やジョブの実行失敗は，通信タイムアウト時間を長く設定することで回避できることがあります。ジョブネット（スケジューラー）によるジョブの登録，キャンセル，またはジョブの状態確認の際に通信タイムアウトを回避するには，ジョブを登録するマネージャーホストで通信タイムアウト時間を長く設定してください。また，ジョブの実行に使用するコマンドの場合は，コマンドを実行するクライアントホストで通信タイムアウト時間を長く設定してください。

通信タイムアウト時間を変更する設定方法について説明します。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒27　ジョブ実行制御のマネージャープロセスに対する通信タイムアウト時間の設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQCLIENT¥Network]※

"CommunicateTimeout"=

ジョブ実行制御のマネージャープロセスに対する通信タイムアウト時間（単位：ミリ秒）

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(78) CommunicateTimeout」を参照してください。

(3)　注意事項

通信タイムアウト時間を長く設定すると，通信処理中にコマンドやジョブに異常が発生した場合の障害検知までの時間も長くなります。そのため，後続ジョブの実行の遅延などが発生しやすくなります。通信タイムアウト時間を変更する場合は，設定値を十分に検証した上で設定してください。

15.2.15　エージェントのパイプ通信タイムアウト値の変更

ジョブ実行制御のエージェントプロセス間通信でパイプ通信のタイムアウトエラーが発生することがあります。その原因として，次のことが考えられます。

大量のジョブが一時期に集中して実行された。

CPUに高い負荷が掛かり，300秒以上の間CPUが割り当てられなかった。

実メモリーが不足することでジョブ実行制御のエージェントプロセスが300秒以上の間スワップアウトされ，実行されなかった。

これらの発生条件が解消されないでパイプ通信のタイムアウトエラーが頻繁に発生するような場合は，エージェントプロセスが実行されるホスト上のパイプ通信タイムアウト時間を長めに変更して運用することを推奨します。なお，デフォルトは「300秒間」に設定されています。

エージェントのパイプ通信タイムアウト値の設定手順を次に示します。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒28　エージェントのパイプ通信タイムアウト値の変更環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Job]※

"PipeComTimeout"=

エージェントのパイプ通信タイムアウト値の定義

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(59) PipeComTimeout」を参照してください。

15.2.16　ジョブプロセス実行準備完了通知時のタイムアウト値の設定

キューを使用するジョブ（キューレスジョブを除くPCジョブ，UNIXジョブ，JP1/AJS3上で実行するQUEUEジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブ）は，ジョブ実行制御のエージェントプロセスからジョブプロセスとして起動されます。その際，エージェントプロセスはパイプ通信を使用してジョブプロセスからの実行準備完了通知を待っています。このときCPUの負荷が高い，ジョブの実行優先度が低いなどの理由でエージェントプロセスへの実行準備完了通知の送信処理が沈み込んでしまうことがあります。エージェントプロセスはジョブプロセスから実行準備完了通知を受けてジョブの状態を実行中にしているため，実行準備完了通知がこないままだと，該当するジョブの状態はキューイング中のままになってしまう問題が発生するおそれがあります。ジョブプロセスからの実行準備完了通知の受信にタイムアウト値を設定すると，タイムアウトが発生した場合に次に示すメッセージを統合ログに出力し，早目に異常を検知できるようになります。

KAVU3589-E　ジョブ実行処理でパイプタイムアウトエラーが発生しました（タイムアウト値（秒）：タイムアウト値）

ジョブプロセス実行準備完了通知時のタイムアウト値の設定手順を次に示します。

なお，キューレスジョブ実行機能では，次に示す設定は必要ありません。キューレスジョブ実行機能ではパイプ通信を使用していません。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒29　ジョブプロセス実行準備完了通知時のタイムアウト値設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Job]※

"AfterForkPipeTimeout"=

ジョブプロセス実行準備完了通知時のタイムアウト値の定義

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(60) AfterForkPipeTimeout」を参照してください。

15.2.17　JP1/AJS3から起動される子プロセスを，SIGCHLDシグナルを受信する設定（SIG_DFL）に変更する方法

UNIX環境でJP1/AJS3のキューレスジョブを除くUNIXジョブおよびアクションジョブを実行する場合，ジョブ実行OSユーザーが使用するログインシェルによっては，ジョブが起動失敗となる，異常検出終了となる，または意図しない実行結果になるおそれがあります。これは，JP1/AJS3から起動される子プロセスが，SIGCHLDシグナルを無視する設定（SIG_IGN）で起動されるためです。JP1/AJS3で設定される子プロセスのシグナルについては，「(3) JP1/AJS3で設定する子プロセスのシグナル」を参照してください。

注意事項

JP1/AJS3またはJP1/AJS2 08-00以降を新規インストールする場合は，SIGCHLDシグナルを受信する設定（SIG_DFL）になっています。以降で説明している設定は必要ありません。

JP1/AJS2 07-50以前のバージョンからJP1/AJS3またはJP1/AJS2 08-00以降にバージョンアップインストールする場合は，JP1/AJS2 07-50以前の設定が引き継がれます。SIGCHLDシグナルを受信する設定（SIG_DFL）に変更する場合は，以降で説明する設定が必要です。

SIGCHLDシグナルを受信する設定（SIG_DFL）で該当するジョブを実行できるようにするための設定方法を次に示します。

なお，キューレスジョブ実行機能では，次に示す設定は必要ありません。キューレスジョブ実行時にキューレスエージェントサービスから起動される子プロセスは，SIGCHLDシグナルを受信する設定（SIG_DFL）で起動されます。

(1)　設定方法1

JP1/AJS3からこの問題に該当するアプリケーションを起動する場合は，ジョブ実行OSユーザーのログインシェルにsh，csh，ksh（Linuxの場合はcsh）を使用する，またはそのシェルを経由してアプリケーションを起動させてください。

(2)　設定方法2

(a)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(b) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

注意事項

SIGCHLDシグナルを受信する設定（SIG_DFL）に変更する場合，上記の設定をジョブ実行ホスト上で設定してください。

(b)　環境設定パラメーター一覧

表15‒30　JP1/AJS3から起動される子プロセスを，SIGCHLDシグナルを受信する設定（SIG_DFL）に変更する環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Job]※

"IsSigchldDefault"=

JP1/AJS3から起動される子プロセスを，SIGCHLDシグナルを受信する設定（SIG_DFL）に変更する定義

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(63) IsSigchldDefault」を参照してください。

(3)　JP1/AJS3で設定する子プロセスのシグナル

表15‒31　JP1/AJS3で設定する子プロセスのシグナル

シグナル名

プロセス生成時の設定

動作

SIGHUP

SIG_DFL（デフォルト）

A

SIGINT

SIG_DFL（デフォルト）

A

SIGQUIT

SIG_DFL（デフォルト）

A

SIGILL

SIG_DFL（デフォルト）

A

SIGTRAP

SIG_DFL（デフォルト）

C，G

SIGIOT

SIG_DFL（デフォルト）

C，G

SIGEMT

SIG_DFL（デフォルト）

G

SIGFPE

SIG_DFL（デフォルト）

C

SIGBUS

SIG_DFL（デフォルト）

A，G

SIGSEGV

SIG_DFL（デフォルト）

C

SIGSYS

SIG_DFL（デフォルト）

G

SIGPIPE

SIG_DFL（デフォルト）

A

SIGALRM

SIG_DFL（デフォルト）

A

SIGTERM

SIG_DFL（デフォルト）

A

SIGUSR1

SIG_DFL（デフォルト）

A

SIGUSR2

SIG_DFL（デフォルト）

A

SIGCHLD

SIG_DFL（デフォルト）※1

B

SIG_IGN（無視）※2

H

SIGPWR

SIG_DFL（デフォルト）

A，G

SIGVTALRM

SIG_DFL（デフォルト）

A，G

SIGPROF

SIG_DFL（デフォルト）

A，G

SIGIO

SIG_DFL（デフォルト）

A，G

SIGWINCH

SIG_DFL（デフォルト）

B，G

SIGTSTP

SIG_DFL（デフォルト）

D

SIGCONT

SIG_DFL（デフォルト）

I

SIGTTIN

SIG_DFL（デフォルト）

D

SIGTTOU

SIG_DFL（デフォルト）

D

SIGURG

SIG_DFL（デフォルト）

B，G

SIGLOST

SIG_DFL（デフォルト）

A，G

（凡例）

A：デフォルトの動作は，プロセスの終了（terminate the process）

B：デフォルトの動作は，このシグナルの無視（ignore the signal）

C：デフォルトの動作は，コアダンプ（dump core）

D：デフォルトの動作は，プロセスのストップ（stop the process）

E：キャッチできないシグナル

F：無視できないシグナル

G：POSIX.1に準拠しないシグナル

H：無視

I：デフォルトの動作は，プロセス停止からの再開（restart the process）

注※1

JP1/AJS3またはJP1/AJS2 08-00以降のバージョンを新規インストールした場合は，SIGCHLDシグナルを受信する設定（SIG_DFL）が設定されます。

注※2

JP1/AJS2 07-50以前からJP1/AJS3またはJP1/AJS2 08-00以降へバージョンアップインストールした場合は，SIGCHLDシグナルを無視する設定（SIG_IGN）が設定されます。

15.2.18　ジョブ実行時のファイル権限チェックでアクセス制御リストやセカンダリーグループの設定を有効にする

ジョブ実行時のファイルのアクセス権限チェックで，ファイルパーミッションだけでなくアクセス制御リストやセカンダリーグループの設定も有効にする場合の設定手順について次に示します。

この設定は，エージェントホスト単位に行ってください。また，UNIXジョブに対してだけ有効です。

なお，キューレスジョブ実行機能では，次に示す設定は必要ありません。キューレスジョブ実行時のファイルのアクセス権限チェックは，該当するファイルのパーミッションだけでなく，アクセス制御リストやセカンダリーグループの設定も有効です。

注意事項

エージェントホストのJP1/AJS2 - Agent（またはJP1/AJS2 - Manager）のバージョンが08-10以前の場合は設定できません。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認します。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒32　ジョブ実行時のファイルのアクセス権限をチェックする方法を設定する環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Job]※

"FileAccessPermissionMode"=

UNIXジョブ実行時のファイルのアクセス権限をチェックする方法の設定

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定してください。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(64) FileAccessPermissionMode」を参照してください。

15.2.19　通信障害時に実行中のジョブをすべて終了状態にする設定方法

JP1/AJS3では，実行中のジョブ（キューレスジョブを除くPCジョブ・UNIXジョブ，JP1/AJS3上で実行するQUEUEジョブ，アクションジョブ，およびカスタムジョブ）を5分間隔でポーリング監視します。

ポーリング監視では，ジョブの実行先のエージェントホストで通信障害が発生した場合に，即時に異常検知とはしないで，障害回復待ち時間（デフォルト10分）の間は，通信リトライすることでエージェントホストのシステム障害や通信障害状態が回復するのを待ちます。これによって，一時的な障害による，回復可能な業務停止を防止しています。

ポーリング監視でエージェントホストの状態が回復しない場合，ジョブごとに障害回復待ち時間を待ってからジョブの状態を1件ずつ終了状態※にします。そのため，実行中のジョブが多い場合は，すべてのジョブが終了状態になるまでに時間が掛かる場合があります。ただし，運用によっては障害が発生した場合は回復を待つことよりも，直ちに異常を検知して早急なリカバリーを優先させる場合があります。その場合は，ポーリング監視でエージェントホストの状態が回復しないときに，同じエージェントホストで実行中のジョブをすべて終了状態※にするように設定できます。実行エージェントグループで運用している場合は，同じ実行エージェントグループで実行中のジョブのうち，同じエージェントホストで実行中のジョブをすべて終了状態にします。これによって，早急なリカバリーができます。

注※

ジョブネットに定義されているジョブの場合は，ジョブの状態を「強制終了」に変更し，終了コードに-1を設定します。jpqjobsubコマンドで実行するサブミットジョブの場合は，-rsオプションで指定した状態（デフォルトは「保留」）に変更します。

通信障害時に実行中のジョブをすべて終了状態にする設定方法について，次に説明します。

(1)　定義手順

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認します。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒33　通信障害時に実行中のジョブをすべて終了状態にする設定のための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥QUEUE¥MANAGER¥Job]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥QUEUE¥MANAGER¥Job]※

サブミットジョブおよび互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQMANAGER¥Job]※

"ExecutingJobChangeStatus"=

通信障害時に実行中のジョブをすべて終了状態にする設定

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(23) ExecutingJobChangeStatus」を参照してください。

15.2.20　ユーザー情報取得時のリトライを変更する設定

JP1/AJS3では，ジョブ※開始時または終了時に，ジョブ実行OSユーザーの情報を取得します。OSユーザーの追加，削除，またはOSユーザーのパスワードの変更などによって，一時的にOSのパスワードファイルからユーザー情報を参照できないと，統合トレースログにメッセージKAVU7533-E（キューレスジョブの場合は，メッセージKAVS1888-EまたはKAVS1884-E）が出力され，ジョブが起動失敗または異常検出終了します。

OSのパスワードファイルの参照を一定の間隔でリトライすることで，ジョブが起動失敗や異常検出終了になることを抑えることができます。

通常，この設定を変更する必要はありません。

注※

UNIXジョブ，アクションジョブ，カスタムジョブ，自ホストで実行するQUEUEジョブ，およびサブミットジョブが該当します。

設定手順を次に示します。この設定はジョブの実行先ホスト上で行ってください。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

・ジョブの実行先サービスに［標準］を指定している場合

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs2_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認します。

・ジョブの実行先サービスに［キューレス］を指定している場合

# /opt/jp1ajs2/bin/ajsqlstop
# /opt/jp1ajs2/bin/ajsqlftpstop※
# /opt/jp1ajs2/bin/ajsqlstatus

注※

JP1/AJS3 - Managerだけ実行する必要があります。

viなどのエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「/opt/jp1base/bin/jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒34　エージェントホストのユーザー情報取得時のリトライを変更するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Job]※

"GetPasswd_RetryCount"=

ジョブの実行先サービスに［標準］を指定している場合に，OSのパスワードファイルからユーザー情報の取得に失敗したときのリトライ回数

"GetPasswd_RetryInterval"=

ジョブの実行先サービスに［標準］を指定している場合に，OSのパスワードファイルからユーザー情報の取得に失敗したときのリトライ間隔

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1QLAGENT]※

"AJSQL_GETPASSWD_AGTRETRYCOUNT"=

ジョブの実行先サービスに［キューレス］を指定している場合に，キューレスエージェントサービスでOSのパスワードファイルからユーザー情報の取得に失敗したときのリトライ回数

"AJSQL_GETPASSWD_AGTRETRYINTERVAL"=

ジョブの実行先サービスに［キューレス］を指定している場合に，キューレスエージェントサービスでOSのパスワードファイルからユーザー情報の取得に失敗したときのリトライ間隔

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

表15‒35　マネージャーホストのユーザー情報取得時のリトライを変更するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[JP1_DEFAULT¥JP1QLAGENT]

"AJSQL_GETPASSWD_FTPRETRYCOUNT"=

ジョブの実行先サービスに［キューレス］を指定している場合に，キューレスファイル転送サービスでOSのパスワードファイルからユーザー情報の取得に失敗したときのリトライ回数

"AJSQL_GETPASSWD_FTPRETRYINTERVAL"=

ジョブの実行先サービスに［キューレス］を指定している場合に，キューレスファイル転送サービスでOSのパスワードファイルからユーザー情報の取得に失敗したときのリトライ間隔

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(88) GetPasswd_RetryCount」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(89) GetPasswd_RetryInterval」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7.2(29) AJSQL_GETPASSWD_AGTRETRYCOUNT」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7.2(30) AJSQL_GETPASSWD_AGTRETRYINTERVAL」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7.2(18) AJSQL_GETPASSWD_FTPRETRYCOUNT」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7.2(19) AJSQL_GETPASSWD_FTPRETRYINTERVAL」

(3)　注意事項

OSユーザーが登録されていない場合も設定したリトライ回数およびリトライ間隔によるリトライが実施されるため，ジョブが起動失敗や異常検出終了になるまで時間が掛かります。OSユーザーが正しく登録されていることを確認してください。

キューレスジョブの場合，リトライ中は新たなキューレスジョブを開始できません。そのため，リトライ期間が長くなるような設定をするとジョブ実行の遅延につながります。運用に影響を与えない範囲でリトライ回数およびリトライ間隔を変更してください。

15.2.21　従属ユニットを再実行するための設定

従属ユニットを再実行するための設定手順を次に示します。従属ユニットの再実行については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　4.5.11(4) 判定ジョブの従属ユニットを再実行する方法」を参照してください。

(1)　定義手順

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認します。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒36　従属ユニットを再実行するかどうかの設定のための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]※

"RERUNSUBORDINATE"=

従属ユニットを再実行するかどうかの設定

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(110) RERUNSUBORDINATE」を参照してください。

15.2.22　ジョブの結果ファイル転送失敗時の動作の設定

JP1/AJS3では，ジョブプロセスの終了後に，ジョブの結果ファイル（標準出力ファイル・標準エラー出力ファイル）をエージェントホストからマネージャーホストに転送します。

結果ファイルの転送に失敗した場合，マネージャーホスト上でジョブの結果ファイルの内容が確認できないため，ジョブの状態を「異常検出終了」としています。このため，ジョブプロセスが正常終了していても，結果ファイル転送に失敗するとジョブの状態が「異常検出終了」となります。ただし，ジョブの結果ファイル転送失敗時の動作を変更することで，ジョブプロセスが正常終了したときに結果ファイル転送に失敗しても，ジョブの状態を「正常終了」とすることができます。

設定方法について次に説明します。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

ジョブの実行先サービスに［標準］を指定している場合

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※

# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※　自動停止の設定がされていることを確認します。

ジョブの実行先サービスに［キューレス］を指定している場合

# /opt/jp1ajs2/bin/ajsqlstop

# /opt/jp1ajs2/bin/ajsqlftpstop※

# /opt/jp1ajs2/bin/ajsqlstatus

注※　JP1/AJS3 - Managerだけ実行する必要があります。

次の方法で「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

定義キー[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Job]にある環境設定パラメーターの場合

次のコマンドを実行する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

定義キー[JP1_DEFAULT¥JP1QLAGENT]にある環境設定パラメーターの場合

viなどのエディターで，環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成して保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「/opt/jp1base/bin/jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒37　ジョブの結果ファイル転送失敗時の動作を設定するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQAGENT¥Job]※1

"IgnoreResultFileError"=

ジョブの実行先サービスに［標準］を指定している場合に，ジョブの結果ファイルの転送処理でエラーが発生したときの動作

[JP1_DEFAULT¥JP1QLAGENT]※2

"IgnoreResultFileError"=

ジョブの実行先サービスに［キューレス］を指定している場合に，ジョブの結果ファイルの転送処理でエラーが発生したときの動作

注※1

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

注※2

この設定は，物理ホストと論理ホストの両方に有効です。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(90) IgnoreResultFileError」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7.2(20) IgnoreResultFileError」

(3)　注意事項

ジョブの詳細定義で標準エラー出力ファイルを定義していなくても，ジョブネットを使用してジョブを実行した場合は，標準エラー出力ファイルの一時ファイルが作成され，マネージャーホストに転送されます。標準エラー出力ファイルの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.8.1 標準出力ファイル・標準エラー出力ファイルの注意事項」を参照してください。

環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」を設定した場合，結果ファイル転送が失敗すると，結果ファイルは再送されないでジョブの終了が優先されるため，ジョブの結果ファイルの再送間隔・回数を指定する環境設定パラメーターNotfyJobStateIntervalおよびNotfyJobStateCountの設定値は有効になりません。また，結果ファイルが再送されないでジョブの終了が優先されるため，JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスで標準エラー出力ファイルの内容を参照できません。

引き継ぎ情報設定ジョブでは，先行ジョブの標準出力ファイルから必要な情報を切り出して後続ジョブへ引き継ぎます。このため，環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」を設定した場合，先行ジョブの結果ファイルの転送処理でエラーが発生すると，メッセージKAJS7622-Eが出力され，引き継ぎ情報設定ジョブが異常終了することがあります。

環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「0」を設定した場合，結果ファイル転送が失敗すると，ジョブの終了コードに「-1」が設定されるとともに，ジョブの状態が「異常検出終了」になります。このため，ジョブのリトライ設定をしていても，ジョブは自動リトライされません。

環境設定パラメーターIgnoreResultFileErrorに「1」を設定した場合，結果ファイル転送が失敗すると，ジョブの終了コードにジョブプロセスの終了コードが設定されるとともに，終了判定に従ってジョブの状態が「正常終了」，「警告検出終了」，または「異常検出終了」になります。終了判定に従ってジョブの状態が「異常検出終了」になり，ジョブの自動リトライの条件を満たした場合，ジョブは自動的にリトライされます。

自動リトライの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　2.4.10 ジョブの異常終了時に自動でリトライする」を参照してください。

15.2.23　引き継ぎ情報設定ジョブで先行ジョブの戻り値を使用するための設定

引き継ぎ情報設定ジョブの先行ジョブが戻り値0以外で終了した場合，引き継ぎ情報設定ジョブの戻り値には，先行ジョブの戻り値が設定されます。先行ジョブの戻り値ではなく，引き継ぎ情報設定ジョブ自体の戻り値を設定したい場合，次に示す方法でオプションに「0」を設定してください。

なお，このオプションは引き継ぎ情報設定ジョブが定義されているマネージャーホスト上で設定してください。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認します。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒38　引き継ぎ情報設定ジョブで先行ジョブの戻り値を使用するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQCLIENT¥ Process]※

"PassingInfoUsePreRc"=

引き継ぎ情報設定ジョブで先行ジョブの戻り値を使用するための設定

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3.2(81) PassingInfoUsePreRc」を参照してください。

(3)　注意事項

引き継ぎ情報設定ジョブの先行ジョブが戻り値0以外で終了した場合，引き継ぎ情報設定ジョブの戻り値には，先行ジョブの戻り値を設定します。先行ジョブが複数ある場合は，すべての戻り値の論理和が設定されます。引き継ぎ情報設定ジョブから再実行した場合は，前回実行したときの先行ジョブの戻り値が設定されます。そのため，環境設定パラメーターPassingInfoUsePreRcに「1」を設定し，先行ジョブの戻り値が引き継ぎ情報設定ジョブで定義されている［警告しきい値］または［異常しきい値］を超えると，引き継ぎ情報設定ジョブが警告検出終了または異常検出終了します。引き継ぎ情報設定ジョブを警告検出終了または異常検出終了にさせたくない場合は，引き継ぎ情報設定ジョブの［警告しきい値］および［異常しきい値］に先行ジョブの戻り値以上の値を設定するか，環境設定パラメーターPassingInfoUsePreRcに「0」を設定してください。

環境設定パラメーターPassingInfoUsePreRcに「1」を設定し，先行ジョブの終了コードが負の値となる場合は，引き継ぎ情報設定ジョブは異常検出終了します。先行ジョブの終了コードが負の値となる場合，環境設定パラメーターPassingInfoUsePreRcに「0」を設定してください。

環境設定パラメーターPassingInfoUsePreRcに「1」を設定し，引き継ぎ情報設定ジョブの先行ジョブが戻り値0以外で終了した場合，引き継ぎ情報設定ジョブに設定される戻り値から，引き継ぎ情報設定ジョブで発生したエラー要因を判断することはできません。そのため，引き継ぎ情報設定ジョブの実行結果は，JP1/AJS3 - Viewの［実行結果詳細］ダイアログボックスを確認してください。

15.3　イベント・アクション制御に関する各種設定

イベント・アクション制御に関する設定を変更する手順について説明します。

環境設定パラメーターを設定する場合は，jajs_configコマンドまたはjbssetcnfコマンドを使用します。

jajs_configコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_config」を参照してください。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

15.3.1　イベントジョブのログサイズの設定の変更

運用の形態に合わせてイベントジョブのログサイズの設定変更を行います。最小でも24時間分のログが保持できることを目安とし，2，3日分のログを保持できるように設定することを推奨します。

ログサイズの見積もりについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.3 イベントジョブが出力するログのサイズを見積もる」を参照してください。

イベントジョブのログサイズの設定を変更する手順を次に示します。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，環境設定パラメーターを設定に合わせて変更する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容
["環境設定パラメーター名2"=定義内容2]
["環境設定パラメーター名3"=定義内容3]...

定義キー名に指定できる定義キーは一つです。異なる定義キーの環境設定パラメーターを設定する場合は，定義キーごとにjajs_configコマンドを実行する必要があります。

設定する環境設定パラメーターについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.3 イベントジョブが出力するログのサイズを見積もる」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

viなどのエディターで，環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

設定する環境設定パラメーターについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.4.3 イベントジョブが出力するログのサイズを見積もる」を参照してください。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「/opt/jp1base/bin/jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

15.3.2　イベント順序保証オプションの設定

起動条件で監視している一つのイベントジョブのイベントが連続して発生する場合，通信の状態によって，イベントの成立順序が実際に発生した順序とは異なることがあります。引き継ぎ情報を使用しているなどで，成立するイベントの順序をイベントが実際に発生した順にしたい場合は，イベント順序保証オプションを使用してください。イベント順序保証オプションを有効にする手順を次に示します。

なお，イベント順序保証オプションは，イベントジョブを実行するすべてのエージェントホストで設定してください。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

viなどのエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「/opt/jp1base/bin/jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒39　イベント順序保証オプション設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]※

"EventSequential"=

イベント順序保証オプション

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(21) EventSequential」を参照してください。

15.3.3　ファイル監視ジョブの状態引き継ぎオプションの設定

ファイル監視ジョブが監視対象ファイルを監視している間の情報を随時退避しておき，JP1/AJS3サービスが一時的に停止した場合でもファイル監視ジョブの監視状態を引き継ぐことができます。

なお，監視状態を引き継ぐには，ファイル監視ジョブが継続して動作している必要があります。ファイル監視ジョブが継続して動作するか，終了するかによって監視状態が引き継がれるかどうかが異なります。

監視状態が引き継がれる条件については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　7.6.2 ファイル監視ジョブの注意事項」を参照してください。

ファイル監視ジョブの監視状態を引き継ぐ機能は，デフォルトでは無効になっていますが，JP1/AJS3の新規のインストール時および新規のセットアップ時に有効になります。オプションを変更する手順を次に示します。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

viなどのエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「/opt/jp1base/bin/jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒40　ファイル監視ジョブの状態引き継ぎオプション設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]※

"FilewatchinfContinue"=

ファイル監視ジョブの状態引き継ぎオプション

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(18) FilewatchinfContinue」を参照してください。

15.3.4　「"（ダブルクォーテーションマーク）」を含むデータをイベントジョブの引き継ぎ情報に使用するための設定

「"（ダブルクォーテーションマーク）」を含むデータを指定したとおりに引き継ぎ情報として引き継がせることができます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.3.7(4) 「"（ダブルクォーテーションマーク）」を含むデータをイベントジョブの引き継ぎ情報に使用する」を参照してください。

「"（ダブルクォーテーションマーク）」を含むデータを指定したとおりに引き継ぎ情報として引き継がせるオプションを有効にするための設定をするには，jajs_configコマンドを実行します。

設定手順を次に示します。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

viなどのエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「/opt/jp1base/bin/jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒41　引き継ぎ情報における「"（ダブルクォーテーションマーク）」有効オプション設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥EV¥MANAGER]※

互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMMANAGER]※

"MacVarDQuotation"=

引き継ぎ情報における「"（ダブルクォーテーションマーク）」有効オプション

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(4) MacVarDQuotation」を参照してください。

15.3.5　イベントジョブを使用したDNS運用時にFQDN形式で運用するための設定

イベントジョブを使用する場合，かつDNS運用時にFQDN形式のホスト名で運用する場合の設定について説明します。ここでは，JP1/AJS3を新規に導入する場合の設定手順を次に示します。イベントジョブを使用する場合の設定であり，標準ジョブ・アクションジョブ・カスタムジョブはすでに対応しています。

運用中の環境で変更する場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　8.9.5 イベントジョブを使用したDNS運用時にFQDN形式のホスト名での運用に変更する」を参照してください。

なお，この設定はマネージャーホスト上で実施します。

設定手順を次に示します。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

viなどのエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「/opt/jp1base/bin/jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒42　イベントジョブを使用したDNS運用時にFQDN形式で運用する設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥EV¥MANAGER]※

互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMMANAGER]※

"DNSEstablish"=

イベントジョブを使用したDNS運用時にFQDN形式で運用するための定義

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(5) DNSEstablish」を参照してください。

15.3.6　JP1/AJS3のサービスが停止してもイベントジョブの実行を継続させる設定

イベントジョブについては，イベントジョブ実行継続オプションを使用することによって，JP1/AJS3のサービスが停止しても，そのとき実行中だったものは再起動後もそのまま状態を引き継ぎ，実行を継続できます。

ここでは，イベントジョブ実行継続オプションを有効にする手順について説明します。機能の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　9.2.1 JP1/AJS3のサービスが停止してもイベントジョブの実行を継続させる」を参照してください。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

viなどのエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「/opt/jp1base/bin/jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒43　JP1/AJS3のサービスが停止してもイベントジョブの実行を継続させる設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥EV¥MANAGER]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥EV¥MANAGER]※

互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMMANAGER]※

"EvJobExecContinue"=

イベントジョブ実行継続オプション

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定してください。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(7) EvJobExecContinue」を参照してください。

15.3.7　イベント・アクション制御エージェント起動通知の送信に失敗した場合に再送を行う設定

イベントジョブや起動条件付きジョブネットを実行登録すると，実行ホストのJP1/AJS3は実行元のマネージャーホスト名を記憶し，自身が起動した際にその旨をイベント・アクション制御マネージャーに通知します。この通知をイベント・アクション制御エージェント起動通知と呼びます（以降，この章では起動通知と表記します）。

エージェントから起動通知を受けたマネージャーは，そのエージェントで実行中のイベントジョブ（起動条件付きジョブネットを含む）の実行状態について，マネージャー・エージェント間での整合を取る通信を行います。

エージェントが起動通知の送信に失敗した場合，マネージャー・エージェント間の通信が行われないため，マネージャー・エージェント間でイベントジョブ（起動条件付きジョブネットを含む）の実行状態が一致しなくなることがあります。この場合，JP1/AJS3 - Viewで起動条件付きジョブネットの状態が監視中と表示されても，実際にはエージェントでは監視が行われていない状態になります。そのため，監視対象のイベントが発生してもイベントは検知されないで，マネージャー側でイベントジョブが終了しないことや，起動条件付きジョブネットが起動しないことがあります。

イベントジョブや起動条件付きジョブネットを実行したまま，次のような状況でエージェントホストのJP1/AJS3サービスを再起動する運用を行う場合は，「(1) 定義手順」に従って，あらかじめ環境設定パラメーターを設定してください。

エージェントがJP1/AJS3以外のプログラムによってシステム全体が高負荷な状況で，エージェントホストのJP1/AJS3サービスを再起動する

ネットワークで一時的な通信障害が発生している状況で，エージェントホストのJP1/AJS3サービスを再起動する

なお，エージェントが記憶しているマネージャーホスト名はjpoagoecコマンドで確認できます。使用しない不要なマネージャーホストがある場合は，同コマンドで削除してから，環境設定パラメーターを設定してください。jpoagoecコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　jpoagoec」を参照してください。

注意事項

エージェントが不要なマネージャーホストを記憶している状態で環境設定パラメーターを設定し，エージェントのJP1/AJS3サービスを起動すると，不要なマネージャーに対しても起動通知の送信に失敗した場合に通知を再送するようになるため，ほかのマネージャーから実行されたイベントジョブや起動条件付きジョブネットの開始が遅れたり，イベントの検知が遅れたりすることがあります。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

viなどのエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「/opt/jp1base/bin/jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒44　イベント・アクション制御エージェント起動通知の送信に失敗した場合に再送を行う設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]※

"RetryAgtStartNotification"=

起動通知の送信に失敗した場合に起動通知を再送するための定義

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定してください。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(22) RetryAgtStartNotification」を参照してください。

15.3.8　エージェントホスト名の名前解決オプションの設定方法

hostsファイルまたはDNSに正しく設定されていないなど，マネージャーホスト上でエージェントホスト名の名前解決ができない場合があります。その状態でマネージャーホストやエージェントホストのJP1/AJS3サービスを起動または停止すると，次の現象が発生することがあります。

実行登録したイベントジョブの状態が実行中になるまでに長い時間が掛かる。

イベントジョブまたは起動条件で監視しているイベントの検知が遅れる。

イベントジョブまたは起動条件付きジョブネットに対して強制終了などの操作を実行しても，ジョブの状態が変わるまでに長い時間が掛かる。

マネージャーのJP1/AJS3サービスの停止に長い時間が掛かる。

マネージャーのJP1/AJS3サービスの起動に長い時間が掛かる。

上記の現象を回避したい場合は，エージェントホスト名の名前解決オプションを設定してください。

なお，すべてのエージェントホスト名の名前解決ができる環境では，このオプションを設定する必要はありません。

また，このオプションは互換用ISAM構成の場合でだけ有効です。

オプションを有効にする設定方法について次に説明します。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

viなどのエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「/opt/jp1base/bin/jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒45　エージェントホストの名前解決オプション設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[JP1_DEFAULT¥JP1AOMMANAGER]※

"_AgentStartStopResolveMode"=

エージェントホストの名前解決オプション

注※

このパラメーターの設定は，物理ホストおよびすべての論理ホストに対して有効です。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(2) _AgentStartStopResolveMode」を参照してください。

15.3.9　イベント・アクション制御のプロセス間通信でのデータ到着待ちタイムアウト化オプションの設定方法

ネットワークへの高負荷または回線不良などによって，イベント・アクション制御のプロセス間通信が正常にできない場合，次のような現象が発生することがあります。

ジョブの実行登録や強制終了などの操作を実行しても状態が変わらない。

ジョブネットがスケジュールで指定した時刻になっても開始されない。

イベントジョブまたは起動条件で監視しているイベントが検知されない。

jajs_spmd_stopコマンドまたはajsstopコマンドを実行してもスケジューラーサービスが停止しない。

JP1/AJS3サービスの停止に長い時間が掛かる。

上記の現象を回避したい場合は，イベント・アクション制御のプロセス間通信でのデータ到着待ちタイムアウト化オプションを設定してください。

オプションを有効にする設定方法について次に説明します。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

viなどのエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「/opt/jp1base/bin/jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒46　データの到着待ちタイムアウト化オプション設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[JP1_DEFAULT¥JP1AOMAGENT]※

"RecvTimeout"=

イベントジョブのソケット通信時のデータ到着待ちタイムアウト化オプション

注※

このパラメーターの設定は，物理ホストおよびすべての論理ホストに対して有効です。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(28) RecvTimeout」を参照してください。

15.3.10　閉塞状態のイベントジョブを監視する期間の設定

イベントジョブまたは起動条件付きジョブネットの状態が，スケジューラーサービスでは終了しているにもかかわらず，イベント・アクション制御では実行中となっている状態を閉塞状態といいます。

閉塞状態は，イベントジョブを状態変更した際に一時的なディスク容量不足やディスク障害が発生し，処理用の一時ファイルが消失するなどの要因で発生します。

閉塞状態となっているイベントジョブまたは起動条件付きジョブネットがあると，それらが検知したイベントの情報がイベント・アクション制御内に滞留することがあります。イベントの情報が大量に滞留すると，ディスク領域やメモリーなど，リソースが圧迫され，ほかのイベントジョブや起動条件付きジョブネットの処理が遅延するおそれがあります。

そのため，JP1/AJS3サービスを起動してから一定時間経過した時点で，閉塞状態となっているイベントジョブや起動条件付きジョブネットの有無をチェックします。閉塞状態のイベントジョブや起動条件付きジョブネットがある場合は，強制的に終了され，滞留したイベントの情報が破棄されます。

JP1/AJS3サービスを起動してから，閉塞状態となっているイベントジョブや起動条件付きジョブネットの有無をチェックするまでの時間は，環境設定パラメーターを設定することで変更できます。

設定手順を次に示します。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

viなどのエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「/opt/jp1base/bin/jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒47　閉塞状態のイベントジョブを監視する期間の設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥EV¥MANAGER]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥EV¥MANAGER]※

互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMMANAGER]※

"BlockadeTimeoutInterval"=

閉塞状態のイベントジョブを監視する期間の設定

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定してください。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(8) BlockadeTimeoutInterval」を参照してください。

15.3.11　イベントジョブ実行時に使用する通信の送信バインド方式を設定する

イベントジョブ実行時に使用する通信のバインド方式は，JP1/Baseの通信設定に従い，デフォルトではANYバインド方式が設定されます。クラスタ運用する場合はクラスタシステムをセットアップしたときに，物理ホストと論理ホストの両方で自動的にIPバインド方式が設定されます。このとき，送信のバインド方式と受信のバインド方式は同じIPバインド方式となります。

なお，複数LAN接続機能によってJP1/Baseの通信設定で送信と受信のバインド方式は個々に設定できます。

ただし，イベントジョブ実行時に使用する通信の送信バインド方式の設定については，JP1/Baseの通信設定の送信のバインド方式に関係なく，次に示す手順で受信のバインド方式に従うように設定できます。

なお，JP1/AJS3を新規インストールして使用する場合は，この設定は使用しないでJP1/Baseの通信設定でバインド方式を設定してください。また，06-51以前のバージョンからのバージョンアップで，すでにイベントジョブ実行時に使用する通信の送信バインド方式の設定を行っている場合，設定内容は引き継がれます。再インストールしたときには，再度イベントジョブ実行時に使用する通信の送信バインド方式の設定することで，06-51以前のバージョンと同じ設定にできます。

設定手順を次に示します。なお，この設定は，マネージャーホストおよびイベントジョブを実行するすべてのエージェントホストで行ってください。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

viなどのエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「/opt/jp1base/bin/jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒48　送信バインド方式を設定するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥EV¥MANAGER]※

イベント・アクション制御エージェントの場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]※

互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMMANAGER]※

"ClientBindFlag"=

送信バインド方式の動作設定

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定してください。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(12) ClientBindFlag」を参照してください。

15.3.12　ラージファイルを監視するための設定

ファイル監視ジョブでラージファイル（2ギガバイト以上のファイル）を監視したり，判定ジョブでラージファイルを判定したりするための設定手順を次に示します。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

viなどのエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「/opt/jp1base/bin/jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒49　ラージファイルを監視・判定するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2COMMON]※

"LARGEFILEUSE"=

ラージファイル対応の動作設定

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.9.2(1) LARGEFILEUSE」を参照してください。

15.3.13　未通知情報の再送間隔を一定間隔にする設定

イベント・アクション制御マネージャーからイベント・アクション制御エージェントへのプロセス間通信が，ネットワークへの高負荷または回線不良などによって失敗した場合，失敗した通信を未通知情報として管理しています。

未通知情報は，デフォルトでは次の間隔で再送します。

エージェントホストに接続できない（タイムアウトする）場合

再送間隔を300秒，600秒，900秒，1,800秒，3,600秒（以降3,600秒）と段階的に延ばし，27回（24時間）

上記以外のネットワークエラーの場合

再送間隔は30秒で，2,880回（24時間）

エージェントホストに接続できない（タイムアウトする）場合でも，未通知情報再送間隔一定化オプション（環境設定パラメーターNotificationConstantRetry）を有効に設定することで，再送間隔を段階的に延ばすのではなく，エージェントホストに接続できない（タイムアウトする）以外のネットワークエラーの場合と同じ間隔および回数で再送するようにできます。ただし，未通知情報再送間隔一定化オプションを有効にした場合，タイムアウト時間の環境設定パラメーターをデフォルトの設定より長く設定すると，長期にわたってエージェントに接続できない（タイムアウトする）ときでも一定間隔で未通知情報を送信するため，タイムアウトが多発し，処理が遅延するおそれがあります。

未通知情報再送間隔一定化オプションを有効にしても，タイムアウト多発による遅延を抑えたいときは，タイムアウト時間の環境設定パラメーターも遅延が許容できる範囲の値に設定してください。

タイムアウト時間の環境設定パラメーターについては，「15.3.15 イベント・アクション制御マネージャー，イベント・アクション制御エージェント間の通信接続タイムアウト時間の設定」を参照してください。

また，「15.3.16 イベント・アクション制御の通信に関する環境設定パラメーター」も参照して，設定を調整してください。

設定手順を次に説明します。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

viなどのエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「/opt/jp1base/bin/jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒50　未通知情報再送間隔一定化オプション設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥EV¥MANAGER]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥EV¥MANAGER]※

互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMMANAGER]※

"NotificationConstantRetry"=

未通知情報再送間隔一定化オプション

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定してください。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(9) NotificationConstantRetry」を参照してください。

15.3.14　未通知情報の再送間隔・再送回数の変更

イベント・アクション制御マネージャーとイベント・アクション制御エージェントのプロセス間通信が，ネットワークへの高負荷または回線不良などによって失敗した場合，失敗した通信を未通知情報として管理しています。

未通知情報は，デフォルトでは次の間隔・回数で再送します。

マネージャーホストからエージェントホストへの再送間隔・再送回数

発生するエラーの種類によって，再送間隔と再送回数が異なります。

エラー1：エージェントホストに接続できない（タイムアウトする）場合

再送間隔を300秒，600秒，900秒，1,800秒，3,600秒（以降3,600秒）と段階的に延ばし，27回（24時間）

エラー2：上記以外のネットワークエラーの場合

再送間隔は30秒で，2,880回（24時間）

エージェントホストからマネージャーホストへの再送間隔・再送回数（イベントジョブ（起動条件として定義しているものも含む）の監視条件が成立したときの再送）

発生するエラーの種類に関係なく，再送間隔は10秒で，8,640回（24時間）

このうち，エラー2によるマネージャーホストからエージェントホストへの未通知情報の再送間隔と再送回数，およびエージェントホストからマネージャーホストへの未通知情報の再送間隔と再送回数の設定は変更できます。ただし，設定を変更すると，マネージャーホストからエージェントホストへの再送で，次のような動作の差異が出ます。

変更前

発生したエラーの種類に関係なく，24時間が経過すると再送を終了する。

変更後

次のどちらかの事象が発生すると，再送を終了する。

エラー1が24時間連続して発生し続ける。

エラー1またはエラー2が発生して，設定した再送回数分の再送を行う。

そのため，エラー1とエラー2が混在する状況でこの設定を変更すると，再送を終了するまでに長い時間が掛かるおそれがあります。この問題は，エラー1が発生した場合でも，エラー2が発生した場合と同じ再送間隔と再送回数で再送するように設定することで回避できます。

詳細については，「15.3.13 未通知情報の再送間隔を一定間隔にする設定」を参照してください。

設定手順を次に説明します。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

viなどのエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「/opt/jp1base/bin/jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒51　未通知情報の再送間隔・再送回数の設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

マネージャーホストからエージェントホストへの通信

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥EV¥MANAGER]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥EV¥MANAGER]※

互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMMANAGER]※

エージェントホストからマネージャーホストへの通信

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]※

"NotificationRetryInterval"=

未通知情報の再送間隔

"NotificationRetryCount"=

未通知情報の再送回数

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定してください。

マネージャーホストからエージェントホストへの通信に関する，環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(10) NotificationRetryInterval」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(11) NotificationRetryCount」

エージェントホストからマネージャーホストへの通信に関する，環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(24) NotificationRetryInterval」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(25) NotificationRetryCount」

15.3.15　イベント・アクション制御マネージャー，イベント・アクション制御エージェント間の通信接続タイムアウト時間の設定

イベントジョブおよび起動条件付きジョブネットを実行すると，イベント・アクション制御マネージャー，イベント・アクション制御エージェント間で通信を行います。その際，ネットワーク負荷などの通信環境が原因で，通信相手への接続待ちがタイムアウトすることがあります。タイムアウトが頻発する場合は，リトライが繰り返され，イベントジョブおよび起動条件付きジョブネットの実行が遅延したり，監視対象のイベント検知が遅延したりします。そのような場合は，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターで調整してください。

設定手順を次に説明します。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒52　イベント・アクション制御マネージャー，イベント・アクション制御エージェント間の通信接続タイムアウト時間の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

イベント・アクション制御マネージャー

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥HOST¥NETWORK¥EVMANAGER]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥NETWORK¥EVMANAGER]※

イベント・アクション制御エージェント

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]※

"ClientConnectTimeout"=

イベント・アクション制御マネージャー，イベント・アクション制御エージェント間の通信接続タイムアウト時間

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定してください。

イベント・アクション制御マネージャーに関する，環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.6.2(1) ClientConnectTimeout」

イベント・アクション制御エージェントに関する，環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(23) ClientConnectTimeout」

15.3.16　イベント・アクション制御の通信に関する環境設定パラメーター

イベントジョブおよび起動条件付きジョブネットを実行すると，イベント・アクション制御マネージャーとイベント・アクション制御エージェント間で通信します。通信の際，イベント・アクション制御マネージャーとイベント・アクション制御エージェント間で接続を確立してから，イベントジョブや起動条件付きジョブネットの実行要求や強制終了要求，イベントの成立通知などを送信します。

イベントジョブや起動条件付きジョブネットを実行するときの通信の様子を，次の図に示します。

図15‒1　イベントジョブや起動条件付きジョブネットを実行するときの通信の様子

この通信でエラーが発生した場合，送信に失敗した情報はリトライ（再試行）に備え，いったんファイルに保存されます。この情報を未通知情報といいます。

通信エラーが発生すると，環境設定パラメーターに従って，リトライされます。

イベント・アクション制御の通信リトライに関する環境設定パラメーターを次に示します。

表15‒53　イベント・アクション制御の通信リトライに関する環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

マネージャーホストの場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥NETWORK¥EVMANAGER]※

エージェントホストの場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]※

"ClientConnectTimeout"=

接続タイムアウト時間

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥EV¥MANAGER]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥EV¥MANAGER]※

互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMMANAGER]※

"NotificationConstantRetry"=

未通知情報再送間隔一定化オプション

マネージャーホストの場合

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥EV¥MANAGER]※

スケジューラーサービス（個別）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名¥EV¥MANAGER]※

互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMMANAGER]※

エージェントホストの場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]※

"NotificationRetryInterval"=

未通知情報の再送間隔

"NotificationRetryCount"=

未通知情報の再送回数

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定してください。

各環境設定パラメーターの関連と設定例について説明します。

(1)　ClientConnectTimeoutについて

イベント・アクション制御マネージャーおよびイベント・アクション制御エージェントは，接続要求を送信すると，通信相手から応答があるまで待ちます。一定時間経過しても応答がない場合は，ほかの処理をするために，いったんタイムアウトします。接続要求に対する応答を待つ時間のことを，接続タイムアウト時間といいます。

接続タイムアウト時間は，環境設定パラメーターClientConnectTimeoutで設定します。

環境設定パラメーターClientConnectTimeoutで設定する接続タイムアウト時間を，次の図に示します。

図15‒2　環境設定パラメーターClientConnectTimeoutで設定する接続タイムアウト時間

環境設定パラメーターClientConnectTimeoutに設定する時間を長くすると，接続タイムアウト時間が長くなります。その場合，通信負荷などが原因で通信相手から応答が届くまでに時間が掛かる場合でも，接続タイムアウトが発生しにくくなります。

しかし，ネットワーク機器の故障などで長時間，通信相手から接続要求への応答がない場合，タイムアウトするまでの時間も長くなります。その場合，イベントジョブや起動条件付きジョブネットの実行要求や強制終了要求，イベントの成立通知が処理されない時間も長くなります。タイムアウト待ちになっている間は，通信ができる別のエージェントにイベントジョブや起動条件付きジョブネットを実行登録したり，強制終了したりしても，すぐに処理できないため，ジョブの状態が変わるまでに時間が掛かります。そのため，接続タイムアウトが発生した場合，デフォルトでは一定間隔でリトライを繰り返すのではなく，間隔を徐々に長くしてリトライの頻度を下げながらリトライします。詳細については，「(2) NotificationConstantRetryについて」を参照してください。

(2)　NotificationConstantRetryについて

環境設定パラメーターClientConnectTimeoutの設定によっては，ネットワーク機器の故障などが原因で接続要求に対する応答があるまでに時間が掛かる場合，イベントジョブや起動条件付きジョブネットの実行登録や強制終了が完了するまで，長時間の遅延が発生します。処理の遅延の頻度を下げるため，接続タイムアウトが発生した場合の通信リトライ間隔は，デフォルトでは一定間隔でリトライを繰り返すのではなく，300秒，600秒，900秒，1,800秒，3,600秒（以降3,600秒）と徐々に長くしながら27回（24時間）リトライするように設定されています。

接続タイムアウトが発生した場合のイベント・アクション制御マネージャーとイベント・アクション制御エージェント間での通信の様子を，次の図に示します。

図15‒3　接続タイムアウトが発生した場合のイベント・アクション制御マネージャーとイベント・アクション制御エージェント間での通信の様子

しかし，接続タイムアウトになる原因が通信負荷などによる一時的な原因の場合，このリトライの動作ではリトライが遅くなり，該当するエージェントで実行するイベントジョブや起動条件付きジョブネットの実行が遅れることになります。このような場合，リトライの間隔を段階的に長くする方法ではなく，一定の間隔でリトライをするように設定できます。

環境設定パラメーターNotificationConstantRetryを「Y」に設定すると，接続タイムアウト以外のエラーが発生した場合と同じ動作になり，一定間隔でリトライします。このリトライの間隔については，「(3) NotificationRetryIntervalとNotificationRetryCountについて」を参照してください。

(3)　NotificationRetryIntervalとNotificationRetryCountについて

接続タイムアウト以外にも，次のような原因などで，通信がエラーになることがあります。

実行先エージェントホスト名の名前解決ができていない

イベント・アクション制御エージェントがビジ—状態で実行要求や強制終了の要求を受け付けられない

接続タイムアウト以外のエラーになった場合の，イベント・アクション制御マネージャーとイベント・アクション制御エージェント間での通信リトライ間隔とリトライ回数は，それぞれ環境設定パラメーターNotificationRetryInterval（デフォルト30秒）と環境設定パラメーターNotificationRetryCount（デフォルト2,880回）で設定できます。

接続タイムアウト以外のエラーが発生した場合の例を次の図に示します。

図15‒4　接続タイムアウト以外のエラーが発生した場合

この環境設定パラメーターの設定を変更しても，リトライする期間を変えたくない場合は，リトライ間隔とリトライ回数の両方を調整してください。例えば，リトライ間隔をデフォルト値の半分の15秒と設定した場合，リトライ回数をデフォルト値の2倍の5,760回と設定すると，リトライする期間がデフォルトの期間と同じになります。

(4)　環境設定パラメーター設定の目安

通信の際に重視したい点に合わせた，各環境設定パラメーターの設定値の目安を，次の表に示します。

表15‒54　通信の際に重視したい点と環境設定パラメーターの設定値の目安

調整が必要な環境設定パラメーター

注意事項

ClientConnectTimeoutの値

（単位：ミリ秒）

NotificationConstantRetryの値

NotificationRetryIntervalの値

（単位：秒）

NotificationRetryCountの値

デフォルト値

Windowsの場合：30,000

UNIXの場合：1,000※1

N

30

2,880/27※2

−

重視する点

一部のエージェントに対する通信でタイムアウトが発生する場合に，ほかのエージェント向けの処理遅延を抑止したいときの目安

3,000〜10,000

N

−

−

リトライ間隔が300秒，600秒，900秒，1,800秒，3,600秒と段階的に伸びるため，エージェントへの通信がタイムアウトしない状況になっても，次の再送までに時間が掛かります。

エージェントに対する通信でタイムアウトが発生しにくくなるようにしたいときの目安

10,000〜60,000

N

−

−

一部のエージェントに対する通信でタイムアウトが発生する場合に，ほかのエージェント向けの処理が待たされて遅延し，イベントを検知できなくなることがあります。

通信環境が安定している環境で，一時的な通信障害が発生した場合に，通信環境の回復に即応して処理遅延を抑えたいときの目安

3,000〜10,000

Y

3〜10

2,880※2

一部のエージェントに対する通信でタイムアウトが頻発・継続すると，ほかのエージェント向けの処理が待たされて遅延し，イベントを検知できなくなることがあります。

通信環境が不安定なため，通信が遅延してでも通信したいときの目安

10,000〜60,000

Y

3〜10

8,640〜28,800

一部のエージェントに対する通信でタイムアウトが頻発・継続すると，ほかのエージェント向けの処理が待たされて遅延し，イベントを検知できなくなることがあります。

早めに異常を検出したいときの目安

3,000〜10,000

Y

3〜10

30〜100

イベントジョブが異常検出終了することがあります。この場合，統合トレースログにメッセージKAVT0103-Eが出力されるため，このメッセージを監視することで通信環境の異常を検出できます。

（凡例）

−：該当しない。

注※1

WindowsとUNIXの場合でデフォルト値に大きな差がある理由は，UNIXの場合のデフォルト値がバージョン8のJP1/AJS2の設定と下位互換を保持しているためです。

バージョン8の場合，環境設定パラメーターClientConnectTimeoutは存在しませんが，この環境設定パラメーターに1,000を設定した場合と同様に動作します。UNIXの場合のデフォルト値は，この値を基にしています。

注※2

2,880回はタイムアウト以外のエラー，27回はタイムアウトエラーが続いた場合の値です。

各環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(9) NotificationConstantRetry」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.6.2(1) ClientConnectTimeout」

イベント・アクション制御マネージャーからイベント・アクション制御エージェントへの通信に関する環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(10) NotificationRetryInterval」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(11) NotificationRetryCount」

イベント・アクション制御エージェントからイベント・アクション制御マネージャーへの通信に関する環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(24) NotificationRetryInterval」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(25) NotificationRetryCount」

15.3.17　イベントジョブを実行する場合のマネージャーホスト名を固定化する設定

イベントジョブを実行すると，マネージャーはイベントジョブの実行先のエージェントと通信します。その通信では，マネージャーはエージェントが複数のマネージャーを区別できるように，マネージャーホスト名を送信します。マネージャーホスト名は，マネージャーのJP1/AJS3サービスを起動した際に取得しています。

通常は，意図してホスト名を変更しないかぎり，マネージャーのJP1/AJS3サービスの再起動前と再起動後で，取得したホスト名が変わることはありません。しかし，DNSなどの名前解決に関するOSの設定を変更した場合など，何らかの要因によって，JP1/AJS3サービスの再起動前と再起動後で，取得したホスト名で使用されている英文字が，大文字から小文字または小文字から大文字に変わることがあります。

イベントジョブの実行先のエージェントは，マネージャーホスト名の英文字の大文字と小文字を区別するため，ホスト名の英文字が大文字から小文字，または小文字から大文字に変わると，結果としてマネージャーホスト名が変わることになり，次の問題が発生することがあります。

起動条件付きジョブネットを実行したままマネージャーのJP1/AJS3サービスを再起動すると，その後に発生した監視対象のイベントを重複して検知する。

イベントジョブ実行継続オプションを有効にしている状態で，イベントジョブを実行したままマネージャーのJP1/AJS3サービスをホットスタートで再起動すると，一つのイベントに対して不当に複数回イベントを検知する。

イベントジョブ実行継続オプションについては，「15.3.6 JP1/AJS3のサービスが停止してもイベントジョブの実行を継続させる設定」を参照してください。

この問題を回避するには，マネージャーホスト名固定化オプション（環境設定パラメーターFixedHostnameForAgent）を有効に設定してください。マネージャーホスト名固定化オプションを有効に設定すると，イベント・アクション制御マネージャーは常に小文字のホスト名を送信するようになります。

注意事項

起動条件付きジョブネットを実行中，またはイベントジョブ実行継続オプションを有効にしている状態でイベントジョブを実行したまま，マネージャーホスト名固定化オプションを変更した場合，マネージャーホスト名の英文字が大文字から小文字，または小文字から大文字に変化することになります。

すでに実行されている起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブのジョブの管理状態に不整合が発生し，一つのイベントに対してジョブネットが不当に複数回起動することがあります。

そのような現象を回避するため，マネージャーホスト名固定化オプションを設定，または変更する場合，次の手順のとおり実施してください。

起動条件付きジョブネット，またはイベントジョブを実行しているエージェントホストのJP1/AJSサービスを停止する。

手順1のエージェントホストでjpoagoecコマンドを実行し，マネージャーホスト名固定化オプションを有効にするマネージャーホスト名を削除する。jpoagoecコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　jpoagoec」を参照してください。

マネージャーホストで，マネージャーホスト名固定化オプションを設定する。

設定方法については，「(1) 定義手順」を参照してください。

手順2のエージェントホストのJP1/AJSサービスをコールドスタートで起動する。

オプションを有効にする設定方法について次に説明します。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

viなどのエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「/opt/jp1base/bin/jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒55　マネージャーホスト名固定化オプションを設定するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

スケジューラーサービス（共通）の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥EV¥MANAGER]※

互換用ISAM構成の場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMMANAGER]※

"FixedHostnameForAgent"=

マネージャーホスト名固定化オプション

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定してください。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(6) FixedHostnameForAgent」を参照してください。

15.3.18　DNSを使ったシステムでのイベントサーバ名の設定

複数のドメインで構成されたネットワーク環境でJP1/AJS3およびJP1/Baseを運用し，ドメインを越えてJP1イベントを送受信する場合は，ドメインが異なる同名ホストの存在を考慮する必要があります。それら同名のホストでJP1/Baseのイベントサーバをデフォルトの設定のままで運用すると，JP1/Baseのイベントサーバに登録されたJP1イベントが，他ホストから転送されたものなのか，自ホストで発生したものなのかをホスト名から区別できないため，JP1イベント受信監視ジョブがイベントを誤検知したように見えるなどの問題が発生することがあります。

このような問題を避けるために，複数のドメインで構成されたシステムでは，デフォルトのイベントサーバ設定の代わりにイベントサーバ名をFQDN形式で設定して運用します。

FQDN形式のイベントサーバ名を持つイベントサーバと同じホストでJP1/AJS3を運用し，そのJP1/AJS3を実行エージェントとしてログファイル監視ジョブを実行する場合は，実行エージェントのJP1/AJS3にFQDN形式のイベントサーバ名オプション（環境設定パラメーターEventServerName）を設定し，ログファイル監視ジョブが使用するイベントサーバ名（FQDN形式）を指定してください。

注意事項

ログファイル監視ジョブ実行時，このオプションで指定したイベントサーバが未起動だった場合は，統合トレースログにメッセージ「KAVT1068-W 指定されたイベントサーバは未起動です(EventServerName=イベントサーバ名)」が出力され，内部的に接続処理がリトライされます。そのあと，リトライに成功してイベントサーバに接続できた場合は，統合トレースログにメッセージ「KAVT1069-I 指定されたイベントサーバに接続しました(EventServerName=イベントサーバ名)」が出力されます。そのため，メッセージKAVT1068-Wが出力されてから，メッセージKAVT1069-Iが出力されるまでの期間内は，ログファイル監視ジョブでイベントの監視はできません。

FQDN形式のイベントサーバ名オプションの設定手順を次に示します。

(1)　定義手順

(a)　標準構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　互換用ISAM構成の場合

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

viなどのエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「/opt/jp1base/bin/jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒56　FQDN形式のイベントサーバ名を設定するための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名} ¥JP1AOMAGENT]※

"EventServerName"=

FQDN形式のイベントサーバ名

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定してください。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(26) EventServerName」を参照してください。

15.3.19　名前解決に使用するエージェント情報の変更オプションの設定方法

マネージャーホストとエージェントホスト間で通信する場合，マネージャーホストは，エージェントホスト名を名前解決して求められるIPアドレスを記憶します。このため，エージェントホストのIPアドレスを変更した場合，マネージャーホストが記憶しているIPアドレスを更新するために，マネージャーホストのJP1/AJS3のサービスを再起動するなど，マネージャーホストでの作業が必要になります。

この作業は，「名前解決に使用するエージェント情報の変更オプション」を有効にすると省略できます。

なお，「名前解決に使用するエージェント情報の変更オプション」は，マネージャーホストおよびエージェントホストの両方で設定する必要があります。マネージャーホストまたはエージェントホストのどちらか一方で設定していない場合，このオプションは有効になりません。

注意事項

このオプションは，JP1/AJS3データベースが標準構成の場合にだけ使用できます。

このオプションは，JP1/AJS3 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Agentのバージョンが10-50以降の場合に使用できます。JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Agentのどちらかのバージョンが10-10以前の場合，このオプションは使用できません。

(1)　定義手順

名前解決に使用するエージェント情報の変更オプションは，マネージャーホスト・エージェントホストの両方で設定する必要があります。それぞれの設定手順について説明します。なお，「名前解決に使用するエージェント情報の変更オプション」の値を，デフォルト値から変更する場合も戻す場合も同じ手順になります。

(a)　マネージャーホスト上の手順

マネージャーホスト上で必要な，名前解決に使用するエージェント情報の変更オプションの定義手順を説明します。

過去にイベントジョブおよび起動条件付きジョブネットを実行したことがない場合は，手順1〜4は省略してください。

マネージャーホスト上でエージェントホスト名の名前解決ができるようにする

実行中のイベントジョブおよび起動条件付きジョブネットを強制終了する

次のコマンドを実行して，イベントジョブを実行したことがあるスケジューラーサービスをすべて停止する。

jajs_spmd_stop [-h 論理ホスト名] -n jajs_schd [-F スケジューラーサービス名]

手順3で停止したスケジューラーサービスに含まれるイベントジョブを実行した，すべてのエージェントホストに対して，次のコマンドを実行する。

jpomanevreset [-h 論理ホスト名] [-F スケジューラーサービス名] -a エージェントホスト名

JP1/AJS3サービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k [{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMMANAGER] "ResolveAgentInfo" = "定義内容"
jajs_config -k [{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥EV¥MANAGER] "ResolveAgentInfo" = "定義内容"

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(b)　エージェントホスト上の手順

エージェントホスト上で必要な，名前解決に使用するエージェント情報の変更オプションの定義手順を説明します。

JP1/AJS3サービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k [{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT] "ResolveAgentInfo" = "定義内容"

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒57　名前解決に使用するエージェント情報の設定をするための環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

マネージャーホストの場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMMANAGER]

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥EV¥MANAGER]

エージェントホストの場合

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]

"ResolveAgentInfo"=

名前解決に使用するエージェント情報の設定

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.4.2(13) ResolveAgentInfo」を参照してください。

15.4　キューレスジョブ実行制御に関する各種設定

キューレスジョブ実行制御に関する設定を変更する手順について説明します。

環境設定パラメーターを設定する場合は，jbssetcnfコマンドを使用します。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

15.4.1　キューレスジョブ環境でクラスを指定したジョブを実行するための設定

キューレスジョブ環境では，クラスを定義し，クラスごとに最大同時ジョブ実行数と最大待ちジョブ数を制限できます。クラスは複数定義できます。

クラス内での最大同時ジョブ実行数を超えて同時にジョブを実行しようとすると，実行できなかったジョブはキューレスエージェントのメモリーに蓄えられます。クラス内での最大待ちジョブ数を超えてジョブを同時に実行しようとすると，そのジョブの実行は失敗し，状態は「起動失敗」となります。

例えば，あるクラスでの最大同時ジョブ実行数が10であり，最大待ちジョブ数が5のとき，同時に15個のジョブが実行中の状態でさらにジョブを実行しようとすると，16個目以降のジョブの状態は「起動失敗」となります。

キューレスエージェント全体の最大同時実行ジョブ数を超える場合，クラスごとの最大同時ジョブ実行数の制限値以内であっても，そのジョブはキューレスエージェントのメモリーに蓄えられます。キューレスエージェント全体の最大待ちジョブ数を超える場合，クラスごとの最大待ちジョブ数の制限値以内であっても，そのジョブの状態は「起動失敗」になります。

クラスを指定してジョブを実行するためには，区切り文字「!」を使用して，ジョブの［実行エージェント］に次の形式で実行ホスト名とクラス名を指定します。

実行ホスト名!クラス名

補足事項

キューレスジョブでは，実行エージェントを使用しません。そのため，［実行エージェント］には実行ホスト名とクラス名を指定してください。

ジョブの実行ホスト名を省略して，区切り文字とクラス名だけを指定した場合は，自ホストに対するクラス名が仮定されます。

ジョブの実行ホスト名，クラス名を両方とも省略した場合は，ジョブが属するジョブネットの［実行エージェント］に指定された実行ホスト名が仮定されます。

ジョブネットの［実行エージェント］に，クラス名は指定できません。このようなジョブネットを実行しようとすると，ジョブネット中に含まれるジョブの状態は「起動失敗」になります。

存在しないクラスを指定してジョブを実行しようとすると，そのジョブの状態は「起動失敗」になります。

クラスを設定する手順を次に示します。

(1)　定義手順

クラスを定義してキューレスジョブを実行させたいキューレスエージェントホスト上で次に示す設定をしてください。

キューレスエージェントサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /opt/jp1ajs2/bin/ajsqlstop
# /opt/jp1ajs2/bin/ajsqlstatus

viなどのエディターで，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを記述した設定ファイルを作成する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「/opt/jp1base/bin/jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

手順1で停止したサービスを次のコマンドで再起動する。

# /opt/jp1ajs2/bin/ajsqlstart

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒58　キューレスジョブ環境でクラスを指定したジョブを実行する設定の環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1QLAGENT¥AJSQL_CLASS¥クラス名]※

"AJSQL_CJOBMAX"=

クラス内での最大同時ジョブ実行数

"AJSQL_CJOBWAITMAX"=

クラス内での最大待ちジョブ数

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7.2(32) AJSQL_CJOBMAX」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7.2(33) AJSQL_CJOBWAITMAX」

(3)　定義例

ジョブの［実行エージェント］の定義

agent1!class1

ジョブ実行先(agent1)でのクラスの定義

[JP1_DEFAULT¥JP1QLAGENT¥AJSQL_CLASS¥class1]
"AJSQL_CJOBMAX"=dword:200
"AJSQL_CJOBWAITMAX"=dword:100

この定義では，実行ホストagent1のクラスclass1上で同時に実行できるジョブ数は512個です。実行ホストagent1のクラスclass1上での最大待ちジョブ数は256個です。

512個を超えて同時にジョブを実行しようとした場合，256個まではエージェント上のメモリーに蓄えられます。さらにジョブを実行しようとした場合，以降のジョブは「起動失敗」状態になります。

(4)　注意事項

クラス名にマルチバイト文字は使用できません。

［実行エージェント］に指定できるクラス名の最大長は63バイトまでです。64バイト以上を指定した場合，64バイト以降の文字は切り捨てられます。

15.5　定義内容の事前チェックに関する各種設定

定義内容の事前チェックに関する設定を変更する手順について説明します。

環境設定パラメーターを設定する場合は，jajs_configコマンドを使用します。

jajs_configコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_config」を参照してください。

15.5.1　JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能の設定

JP1/AJS3では，本番運用時に障害の発生を抑えるため，ジョブの定義内容に不正がないかどうかを本番運用の開始前にチェックできます。このチェック機能を使用できるように設定します。

(1)　JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能の設定手順

JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能を使用するための手順を次に示します。

次のコマンドを実行する。

JP1/AJS3 - Managerの場合

　#/opt/jp1ajs2/bin/ajschksetup -m -a

JP1/AJS3 - Agentの場合

　#/opt/jp1ajs2/bin/ajschksetup -a

ajschksetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajschksetup」を参照してください。

JP1/AJS3 Check Managerサービス，JP1/AJS3 Check Agentサービスを起動する。

次のコマンドを実行してください。

JP1/AJS3 - Managerの場合

　#/opt/jp1ajs2/bin/ajschkstart -m -a

JP1/AJS3 - Agentの場合

　#/opt/jp1ajs2/bin/ajschkstart -a

ajschkstartコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajschkstart（UNIX限定）」を参照してください。

(2)　JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能の設定変更

JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能の設定を変更する手順を次に示します。

JP1/AJS3 Check Managerサービス，JP1/AJS3 Check Agentサービスを停止する。

次のコマンドを実行してください。

JP1/AJS3 - Managerの場合

　#/opt/jp1ajs2/bin/ajschkstop -m -a

JP1/AJS3 - Agentの場合

　#/opt/jp1ajs2/bin/ajschkstop -a

ajschkstopコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajschkstop（UNIX限定）」を参照してください。

次のコマンドを実行して，「(3) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名1"=定義内容1
["環境設定パラメーター名2"=定義内容2]
["環境設定パラメーター名3"=定義内容3]
["環境設定パラメーター名4"=定義内容4]
["環境設定パラメーター名5"=定義内容5]

手順1で停止させたサービスを起動する。

次のコマンドを実行してください。

JP1/AJS3 - Managerの場合

　#/opt/jp1ajs2/bin/ajschkstart -m -a

JP1/AJS3 - Agentの場合

　#/opt/jp1ajs2/bin/ajschkstart -a

設定した内容が反映されます。

(3)　環境設定パラメーター一覧

表15‒59　JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能の設定するための環境設定パラメーター

項番

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

1

[JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥CHECK]

"AJSCHK_CHECKFILE"※=

定義内容の事前チェック結果格納ファイル名

2

"AJSCHK_LOGDIR"=

定義チェックログディレクトリ名

3

"AJSCHK_LOGSIZE"=

定義チェックログファイルのサイズ

4

"AJSCHK_TRACELOGFILE"=

定義内容の事前チェック機能のトレースログファイル名

5

"AJSCHK_CHARCODE"=

ジョブ情報や定義内容の事前チェック結果を表示する文字コードを指定

注※

JP1/AJS3 - Managerでだけ設定できます。

各環境設定パラメーターの定義内容については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.5.2(1) AJSCHK_CHECKFILE」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.5.2(2) AJSCHK_LOGDIR」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.5.2(3) AJSCHK_LOGSIZE」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.5.2(4) AJSCHK_TRACELOGFILE」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.5.2(5) AJSCHK_CHARCODE」

15.6　各制御共通の各種設定

各制御共通の各種設定を変更する手順について説明します。

環境設定パラメーターを設定する場合は，jajs_configコマンドを使用します。

jajs_configコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_config」を参照してください。

15.6.1　ジョブ実行時のエラーメッセージをsyslogに出力するための設定

ジョブ実行時に発生するエラーメッセージ（KAVSメッセージ，KAVTメッセージ，およびKAVUメッセージ）をsyslogにも出力し，JP1/AJS3のジョブ実行時のエラー監視をsyslogだけで行うことができます。

ジョブのエラーメッセージをsyslogに出力するための定義手順を次に示します。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop※
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

注※

自動停止の設定がされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒60　環境設定パラメーター一覧

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2COMMON]

"SYSLOGJOBMSG"=

ジョブのエラーメッセージをsyslogにも出力するかどうかの設定

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.9.2(2) SYSLOGJOBMSG」を参照してください。

15.7　その他の各種設定

その他の各種設定を変更する手順について説明します。

環境設定パラメーターを設定する場合は，jajs_configコマンドを使用します。

jajs_configコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_config」を参照してください。

15.7.1　JP1/AJS3サービスの自動起動および自動終了の設定

システムの起動・終了時に，JP1/AJS3サービスも自動的に起動・終了できます。

(1)　JP1/AJS3サービス（JP1/AJS3 - Manager）の自動起動および自動終了を設定する

ここでは，JP1/AJS3サービス（JP1/AJS3 - Manager）の自動起動および自動終了を設定する方法を説明します。

注意事項

AIXの場合は，次の手順を実施したあと，リリースノートに記載している自動起動・停止スクリプトの設定を実施する必要があります。

(a)　JP1/AJS3サービス（JP1/AJS3 - Manager）の自動起動を設定する

システムの起動時に，JP1/AJS3サービスも自動的に起動させる手順を次に示します。

次のファイルをviなどのエディターで開く。

/etc/opt/jp1ajs2/jajs_start

ファイル（自動起動用シェルスクリプト）に記述されている，次の網掛け部分を削除する。

削除する際は，次の注意事項を確認してください。

注意事項

JP1/AJS2 - Managerからバージョンアップし，標準構成に移行した環境で自動起動を設定する場合，jajs_start.modelファイルをjajs_startファイルに上書きコピーしてから，JP1/AJS3サービスの自動起動を設定してください。jajs_startファイルをカスタマイズしている場合は，コピーする前にカスタマイズ状況を確認し，コピー後に再度カスタマイズしてください。

バージョンアップインストールを実施後，組み込みDBの管理機能を強化するための設定をしていない場合，標準構成では「: # WAIT_READY=YES」のコメントを削除すると，JP1/AJS3 - Managerの起動に失敗します。そのため，この場合は「: # WAIT_READY=YES」のコメントを削除しないでください。組み込みDBの管理機能を強化するための設定については，「13.5.1 組み込みDBの管理機能を強化するための設定」を参照してください。

これでJP1/AJS3サービスの自動起動の設定は完了です。

(b)　RDB接続待ち合わせ機能の設定を変更し，JP1/AJS3サービス（JP1/AJS3 - Manager）の自動起動を設定する

最大待ち合わせ時間を変更したい場合や，RDB接続待ち合わせ機能を無効にしたい場合には次の設定が必要です。

なお，JP1/AJS3を07-10以前のバージョンのJP1/AJS2からバージョンアップした場合，組み込みDBとともにRDB接続待ち合わせ機能はデフォルトで適用されます。

次のコマンドを実行する。

jajs_config
 -k "[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]" "RDBCONNECTWAITTIME"=RDBへの接続の最大待ち合わせ時間

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

（例）物理ホストのスケジューラーサービス「AJSROOT1」で変更する場合

jajs_config -k "[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER¥AJSROOT1]" "RDBCONNECTWAITTIME"=dword:00000001

環境設定パラメーターRDBCONNECTWAITTIMEの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(53) RDBCONNECTWAITTIME」を参照してください。

注意事項

クラスタ環境でRDB接続待ち合わせ機能を使用する場合は，実行系および待機系のそれぞれで上記の設定を行います。そのとき，指定する値は実行系，待機系で同じ値を指定してください。

RDB接続待ち合わせ機能を使用する場合は，システムの起動時のJP1/AJS3の自動起動を有効にする必要があります。有効にするには，/etc/opt/jp1ajs2/jajs_startファイルで，以下の行の網掛け部分を削除する必要があります。

さらに，次の設定も確認が必要です。

物理ホストの場合

バージョンアップインストールを実施後に，組み込みDBの管理機能を強化するための設定をしていないとき

標準構成では，システムの再起動時，「WAIT_READY=YES」（jajs_spmdの起動完了を待つ）が有効のまま，RDB接続待ち合わせ機能を使用すると，スケジューラーサービスの起動に失敗します。RDB接続待ち合わせ機能を使用したいときは，「: # WAIT_READY=YES」と指定し，行を無効にしてください。

JP1/AJS3 - Managerを新規にインストールしたとき，またはバージョンアップインストールを実施後に組み込みDBの管理機能を強化するための設定をしているとき

「WAIT_READY=YES」が有効でも問題ありません。

組み込みDBの管理機能を強化するための設定については，「13.5.1 組み込みDBの管理機能を強化するための設定」を参照してください。

論理ホストの場合

「WAIT_READY=YES」が有効でも問題ありません。

これで設定は完了です。次回JP1/AJS3起動時から設定が有効になります。

注意事項

システムの起動時に，スケジューラーサービスの起動に失敗し，KAVS0999-W（待ち合わせ開始メッセージ），KAVS0998-E（待ち合わせ失敗メッセージ）が出力されている場合，次に示すことを確認してください。

組み込みDBはセットアップされているか。

スケジューラーサービスに指定した組み込みDBが起動していない場合，接続を待ち合わせてもデータベースに接続できません。

セットアップ時に，問題なくスケジューラーサービスが起動できていることを確認してください。

組み込みDBの定義を変更していないか。

組み込みDBをセットアップ後に起動方法を変更すると，システムの起動時に組み込みDBが起動しなくなることがあります。その場合は，セットアップ時の値に戻してください。

前回の終了時に，組み込みDBが異常終了していないか。

ジョブ実行中などに組み込みDBが異常終了した場合，次回の起動に時間が掛かることがあります。その場合，デフォルトの最大待ち合わせ時間内に組み込みDBが起動しないことがあるため，ジョブ実行中に組み込みDBを強制停止しないでください。

jajs_startファイルの「: # WAIT_READY=YES」行の「: #」が削除されていないか。

「: #」が削除されている場合は，「: #」を追加して行を無効にしてください。

組み込みDBの起動に時間が掛かる場合，事前にどの程度掛かるかがわかっているときは，起動時間に応じて最大接続待ち合わせ時間を変更してください。

(c)　JP1/AJS3サービス（JP1/AJS3 - Manager）の自動終了を設定する

システムの終了時に，JP1/AJS3サービスも自動的に終了させる手順を次に示します。

次のファイルをviなどのエディターで開く。

/etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop

ファイル（自動停止用シェルスクリプト）に記述されている，次の網掛け部分を削除する。

削除する際は，次の注意事項を確認してください。

注意事項

「：# WAIT_READY=YES」のコメントを削除した場合（「WAIT_READY=YES」は有効），システムはJP1/AJS3サービスの終了を待ってから停止します。「：# WAIT_READY=YES」のコメントを削除しない場合（「WAIT_READY=YES」は無効）は，JP1/AJS3サービスの終了を待たないでシステムが停止するため，組み込みDBのプロセスやJP1/Baseサービスが，JP1/AJS3サービスが終了するよりも先に終了することがあります。

運用に応じて「WAIT_READY=YES」の有効/無効を設定してください。それぞれのJP1/AJS3の動作と影響については，次に示す表を参照してください。

表15‒61　JP1/AJS3サービス（JP1/AJS3 - Manager）の自動終了の設定における「WAIT_READY=YES」の有効/無効時の動作と影響

「WAIT_READY=YES」の有効/無効

停止時の動作

設定時の影響

影響が発生した場合の対処

無効（「：# WAIT_READY=YES」のコメントを削除しない）

JP1/AJS3サービスの終了を待たないでシステムが停止する。

組み込みDBのプロセスやJP1/BaseサービスがJP1/AJS3サービスよりも先に停止することがあり，syslogや統合トレースログにKAVS0932-EやKAVS0863-Eなどのエラーメッセージを出力する。

JP1/AJS3サービスの再起動には影響がないため，対処は不要。

QUEUEジョブ，サブミットジョブ実行環境としてISAMファイルを使用している場合，システムが先に停止することによってISAMファイルが不正になることがある。次回サービス起動時にメッセージKAVU5501-Eが出力され，QUEUEジョブ，サブミットジョブの起動に失敗する。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　2.12 ISAMファイルが不正になった場合の対処」を参照して，ISAMファイルの状態を確認し，不正な状態になっている場合はISAMファイルを再作成する。

有効（「：# WAIT_READY=YES」のコメントを削除する）

JP1/AJS3サービスが終了するのを待ってからシステムが停止する。

JP1/AJS3サービスが終了するまでシステムの停止を待たされる。

対処は不要。

これでJP1/AJS3サービスの自動終了の設定は完了です。

(2)　JP1/AJS3サービス（JP1/AJS3 - Agent）の自動起動および自動終了を設定する

ここでは，JP1/AJS3 サービス（JP1/AJS3 - Agent）の自動起動および自動終了を設定する方法を説明します。

注意事項

AIXの場合は，次の手順を実施したあと，リリースノートに記載している自動起動・停止スクリプトを設定する必要があります。

(a)　JP1/AJS3サービス（JP1/AJS3 - Agent）の自動起動を設定する

システムの起動時に，JP1/AJS3サービスも自動的に起動させる手順を次に示します。

次のファイルをviなどのエディターで開く。

/etc/opt/jp1ajs2/jajs_start

ファイル（自動起動用シェルスクリプト）に記述されている，次の網掛け部分を削除する。

削除する際は，次の注意事項を確認してください。

注意事項

「: # WAIT_READY=YES」のコメントを削除すると，JP1/AJS3サービスの起動を待てるようになります。ただし，この設定をするとシステムの起動時間が遅くなります。システムの起動を優先させたい場合は，このコメントを削除しないでください。

これでJP1/AJS3サービスの自動起動の設定は完了です。

(b)　JP1/AJS3サービス（JP1/AJS3 - Agent）の自動終了を設定する

システムの終了時に，JP1/AJS3サービスも自動的に終了させる手順を次に示します。

次のファイルをviなどのエディターで開く。

/etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop

ファイルに記述されている，次の網掛け部分を削除する。

削除する際は，次の注意事項を確認してください。

注意事項

「：# WAIT_READY=YES」のコメントを削除した場合（「WAIT_READY=YES」は有効），システムはJP1/AJS3サービスの終了を待ってから停止します。「：# WAIT_READY=YES」のコメントを削除しない場合（「WAIT_READY=YES」は無効）は，JP1/AJS3サービスの終了を待たないでシステムが停止します。

運用に応じて「WAIT_READY=YES」の有効/無効を設定してください。

これでJP1/AJS3サービスの自動終了の設定は完了です。

(3)　キューレスエージェントサービス，キューレスファイル転送サービスの自動起動および自動終了を設定する

キューレスエージェントサービス，キューレスファイル転送サービスをシステムの起動時に開始させたり，自動終了させたりするためには，自動起動用スクリプトおよび自動終了用スクリプトの設定が必要です。

キューレスファイル転送サービスは，JP1/AJS3 - Managerだけにあるため，JP1/AJS3 - Agentでの設定は不要です。

(a)　キューレスエージェントサービスの自動起動および自動終了を設定する

キューレスエージェントサービスの自動起動および自動終了の設定方法について説明します。

キューレスエージェントサービスの自動起動を設定する

キューレスエージェントサービスをシステムの起動時に開始するために，自動起動スクリプトを設定します。設定手順を次に示します。

viなどのエディターで次のファイルを開く。

/etc/opt/jp1ajs2/jajs_start

ファイルに記述されている，次の網掛け部分を削除する。

ファイルを閉じる。

キューレスエージェントサービスの自動終了を設定する

キューレスエージェントサービスの自動終了スクリプトの設定手順を次に示します。

viなどのエディターで次のファイルを開く。

/etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop

ファイルに記述されている，次の網掛け部分を削除する。

ファイルを閉じる。

(b)　キューレスファイル転送サービスの自動起動および自動終了を設定する

キューレスファイル転送サービスの自動起動および自動終了の設定方法について説明します。

キューレスファイル転送サービスの自動起動を設定する

キューレスファイル転送サービスをシステムの起動時に開始するために，自動起動スクリプトを設定します。設定手順を次に示します。

viなどのエディターで次のファイルを開く。

/etc/opt/jp1ajs2/jajs_start

ファイルに記述されている，次の網掛け部分を削除する。

ファイルを閉じる。

キューレスファイル転送サービスの自動終了を設定する

キューレスファイル転送サービスの自動終了スクリプトの設定手順を次に示します。

viなどのエディターで次のファイルを開く。

/etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop

ファイルに記述されている，次の網掛け部分を削除する。

ファイルを閉じる。

(4)　JP1/AJS3 Consoleサービスの自動起動および自動終了を設定する

JP1/AJS3 Consoleサービスをシステムの起動時に開始させたり，JP1/AJS3 Consoleサービスを自動終了させたりするためには，自動起動用スクリプトおよび自動終了用スクリプトの設定が必要です。

JP1/AJS3 Consoleサービスには，JP1/AJS3 Console ManagerサービスとJP1/AJS3 Console Agentサービスがあり，サービスごとに設定が必要です。

(a)　JP1/AJS3 Console Managerサービスの自動起動および自動終了を設定する

JP1/AJS3 Console Managerサービスの自動起動および自動終了の設定方法について説明します。

JP1/AJS3 Console Managerサービスの自動起動を設定する

JP1/AJS3 Console Managerサービスをシステムの起動時に開始するために，自動起動スクリプトを設定します。設定手順を次に示します。

viなどのエディターで次のファイルを開く。

/etc/opt/jp1ajs2cm/jajscm_start

ファイルに記述されている，次の網掛け部分を削除する。

ファイルを閉じる。

JP1/AJS3 Console Managerサービスの自動終了を設定する

JP1/AJS3 Console Managerサービスの自動終了スクリプトの設定手順を次に示します。

viなどのエディターで次のファイルを開く。

/etc/opt/jp1ajs2cm/jajscm_stop

ファイルに記述されている，次の網掛け部分を削除する。

ファイルを閉じる。

(b)　JP1/AJS3 Console Agentサービスの自動起動および自動終了を設定する

JP1/AJS3 Console Agentサービスの自動起動および自動終了の設定方法について説明します。

JP1/AJS3 Console Agentサービスの自動起動を設定する

JP1/AJS3 Console Agentサービスをシステムの起動時に開始するために，自動起動スクリプトを設定します。設定手順を次に示します。

viなどのエディターで次のファイルを開く。

/etc/opt/jp1ajs2/jajsca_start

ファイルに記述されている，次の網掛け部分を削除する。

ファイルを閉じる。

JP1/AJS3 Console Agentサービスの自動終了を設定する

JP1/AJS3 Console Agentサービスの自動終了スクリプトの設定手順を次に示します。

viなどのエディターで次のファイルを開く。

/etc/opt/jp1ajs2/jajsca_stop

ファイルに記述されている，次の網掛け部分を削除する。

ファイルを閉じる。

(5)　JP1/AJS3 Check Managerサービス，JP1/AJS3 Check Agentサービスの自動起動および自動終了を設定する

JP1/AJS3 Check Managerサービス，JP1/AJS3 Check Agentサービスの自動起動および自動終了の設定方法について説明します。

(a)　JP1/AJS3 Check Managerサービス，JP1/AJS3 Check Agentサービスの自動起動を設定する

JP1/AJS3 Check Managerサービス，JP1/AJS3 Check Agentサービスをシステムの起動時に開始するために，自動起動スクリプトを設定します。設定手順を次に示します。

viなどのエディターで次のファイルを開く。

/etc/opt/jp1ajs2/jajs_start

ファイルに記述されている，次の網掛け部分を削除する。

ファイルを閉じる。

(b)　JP1/AJS3 Check Managerサービス，JP1/AJS3 Check Agentサービスの自動終了を設定する

JP1/AJS3 Check Managerサービス，JP1/AJS3 Check Agentサービスの自動終了スクリプトの設定手順を次に示します。

viなどのエディターで次のファイルを開く。

/etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop

ファイルに記述されている，次の網掛け部分を削除する。

ファイルを閉じる。

(6)　JP1/AJS3の自動起動時にJP1/AJS3のプロセスの状態を出力する

JP1/AJS3サービスの自動起動時に，JP1/AJS3のプロセスの状態を出力できます。プロセスの状態を出力させるためには，自動起動スクリプトを設定します。

注意事項

JP1/AJS3 - Managerのバージョンアップインストールを実施後に組み込みDBの管理機能を強化するための設定をしていない場合，次に説明する設定の手順3で「: # WAIT_READY=YES」のコメントを削除すると，JP1/AJS3 - Managerの起動に失敗します。そのため，プロセスの状態を出力させるための自動起動スクリプトの設定はできません。

組み込みDBの管理機能を強化するための設定については，「13.5.1 組み込みDBの管理機能を強化するための設定」を参照してください。

設定手順を次に示します。

viなどのエディターで次のファイルを開く。

/etc/opt/jp1ajs2/jajs_start

ファイルに記述されている，次の網掛け部分を削除する。

ファイルに記述されている，「: # WAIT_READY=YES」のコメントを削除する。

ファイルを閉じる。

(7)　メモリー不足時のプロセス動作設定（AIX限定）

AIXでは，メモリー不足が発生するとシステムがSIGKILLを発行し，JP1/AJS3のプロセスが終了することがあります。この現象を回避するには，環境変数にPSALLOC=earlyを設定し，JP1/AJS3を起動してください。

なお，環境変数PSALLOCにearlyを設定する場合には，同時に環境変数NODISCLAIM=trueを設定する必要があります。

自動起動スクリプト中に設定する例を次に示します。

自動スクリプト中の次の部分を検索する。

unset LC_MESSAGES

手順1で検索した行の前に，次の部分を追加する。

------------------------- ここから
PSALLOC=early
NODISCLAIM=true
export PSALLOC NODISCLAIM
------------------------- ここまでを追加
unset LC_MESSAGES
cd /opt/jp1ajs2/bin

注意事項

自動起動スクリプトでキューレスエージェントサービスを自動起動するように設定している場合，キューレスジョブ実行時の環境変数PSALLOCにearlyを設定された状態で実行されます。

キューレスジョブ実行時に環境変数PSALLOCにearlyを設定しないようにするには，次の例のようにログインスクリプトを設定してください。

if [ "$JP1JobID" != "" ] ; then

unset PSALLOC >/dev/null 2>/dev/null

unset NODISCLAIM >/dev/null 2>/dev/null

fi

なお，ログインスクリプトの変更方法については，「13.4.2 ログインスクリプトの変更」を参照してください。

(8)　環境変数JP1_HOSTNAMEに依存しないJP1/AJS3サービスの自動起動および自動終了を設定する

環境変数JP1_HOSTNAMEが設定されている環境で，環境変数JP1_HOSTNAMEに依存しないでJP1/AJS3サービスを自動起動および自動終了させる方法を次に示します。

viなどのエディターで次のファイルを開く。

(a) JP1/AJS3サービスの自動起動を設定する場合

/etc/opt/jp1ajs2/jajs_start

(b) JP1/AJS3サービスの自動終了を設定する場合

/etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop

ファイルに記述されている，次の網掛けの部分を削除する。

ファイルを閉じる。

15.7.2　JP1/AJS3のデータベース構成を標準構成（ISAMレス構成）にする設定

JP1/AJS3のデータベース構成を，標準構成から標準構成（ISAMレス構成）にできます。JP1/AJS3 - Managerの新規インストール時，データベース構成は標準構成で，標準構成（ISAMレス構成）ではありません。

データベース構成を標準構成（ISAMレス構成）にするには，サービス構成ファイル格納ディレクトリに格納されているjp1ajs_hstd.confファイルを編集します。

スケジューラーの状態監視の設定時にjp1ajs_hstd.confファイルを更新している場合

jp1ajs_hstd.confファイルのバックアップを作成して，jp1ajs_hstd.confファイルの次の行を削除してください。

jpqman_hst|/opt/jp1ajs2/bin/jpqman|||1800|

上記以外の場合

jp1ajs_hstd.confファイルのバックアップファイルを作成したあと，jp1ajs_hstd.confファイルを削除してください。そのあと，jp1ajs_hstd.conf.isamless.modelファイルをコピーして，ファイル名を「jp1ajs_hstd.conf」に変更してください。

データベース構成を標準構成に戻すには，バックアップファイルをjp1ajs_hstd.confに上書きコピーしてください。

サービス構成ファイル格納ディレクトリは，物理ホスト環境では「/etc/opt/jp1ajs2/conf」，論理ホスト環境では「jajs_setup_clusterコマンドで指定した共有ディレクトリ/jp1ajs2/conf」です。

注意事項

データベース構成を標準構成（ISAMレス構成）にした場合，一部の機能が使用できなくなります。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド　1.4 JP1/AJS3のデータベース構成の種類」を参照してください。

15.7.3　JP1/AJS3 - ViewでJP1ユーザーのパスワードの変更を許可する設定

JP1/AJS3 - Viewで，ログインしているJP1ユーザーのパスワードを変更するには，JP1/AJS3 - ViewでのJP1ユーザーのパスワード変更機能を有効にします。

この機能を有効にすると，接続しているJP1/AJS3 - Viewの［オプション］−［パスワード変更］から，JP1ユーザーのパスワードを変更できるようになります。

(1)　定義手順

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，プロセスがすべて停止していることを確認します。

# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status

次のコマンドを実行して，「(2) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定する。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

JP1/AJS3を再起動する。

設定した内容が構成定義に反映されます。

(2)　環境設定パラメーター一覧

表15‒62　JP1/AJS3 - ViewでJP1ユーザーのパスワードの変更を許可する環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJSMANAGER]※

"CHANGEPASSWORD"=

JP1/AJS3 - ViewでのJP1ユーザーのパスワード変更機能の使用可否

"CHANGEPWDLOG"=

JP1/AJS3 - ViewでのJP1ユーザーのパスワード変更に関するメッセージを出力するかどうかの設定

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は，物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を，論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定してください。

環境設定パラメーターの定義内容の詳細については，次の個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(25) CHANGEPASSWORD」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2.2(26) CHANGEPWDLOG」

(3)　注意事項

この機能でパスワードを変更すると，ほかのJP1製品にログインする際のJP1ユーザーのパスワードも変更されます。JP1/AJS3以外でも使用しているJP1ユーザーについては，パスワード変更機能は無効にすることを推奨します。

この機能でパスワードを変更できるユーザーは，標準ユーザーだけです。ディレクトリサーバでパスワードが管理されているJP1ユーザー（連携ユーザー）の場合，パスワードは変更できません。

標準ユーザーと連携ユーザーについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

この機能で変更できるパスワードは，プライマリー認証サーバのパスワードだけです。セカンダリー認証サーバのパスワードは変更できません。この機能でパスワードを変更すると，変更直後は両サーバのパスワードが不一致になります。そのため，認証サーバの管理者が，プライマリー認証サーバの設定情報をセカンダリー認証サーバにコピーする必要があります。

プライマリー認証サーバの設定情報を，セカンダリー認証サーバにコピーする仕組みを構築・運用できない場合，この機能は無効にしてください。

プライマリー認証サーバやセカンダリー認証サーバについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）　6.2 アクセス権を設定する範囲についての検討」を参照してください。プライマリー認証サーバの設定情報をコピーする方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

16　ログ情報の採取

この章では，JP1/AJS3の障害発生時の調査分析に有効なログ情報の採取方法について説明します。

16.1　ログ情報の採取方法

障害発生時の調査分析に有効なログ情報を採取するための設定について説明します。

16.1.1　資料採取ツールの設定手順

UNIXの場合，ログ情報を採取するための「資料採取ツール」をJP1/AJS3 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Agentで提供します。

資料採取ツールには次の2種類があります。

jajs_log

ログファイルなどの出力先をデフォルトから変更していない場合や，その他の情報を採取しない場合に使用します。このツールはカスタマイズできません。

_04

ログファイルなどの出力先をデフォルトから変更した場合や，その他の情報を採取したい場合に使用します。このツールは，ログファイルなどの出力先や採取するその他の情報の格納先をカスタマイズして使用します。

資料採取ツール（_04）は，JP1/AJS3 - Manager，JP1/AJS3 - Agentをインストールしたあと，別のディレクトリにコピーしてから使用してください。

注意事項

JP1/AJS3 Consoleを使用する場合，JP1/AJS3 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Viewの資料採取ツール（jajs_log）を使用するか，または資料採取ツール（_04）の環境設定をしていれば，JP1/AJS3 Console AgentおよびJP1/AJS3 Console Viewでの設定は不要です。

資料採取ツール（_04）の環境設定をしていない場合は，次の手順に従って設定をしてください。

資料採取ツール（_04）を使用するための環境設定手順を次に示します。

資料採取ツール（_04）を任意のディレクトリにコピーする。

コマンド指定例を次に示します。

cp /opt/jp1ajs2/lib/sample_script/_04  /home/jp1ajs2/trouble.sh

コピーした資料採取ツールを編集するための権限を設定する。

コマンド指定例を次に示します。

chmod  +rw  /home/jp1ajs2/trouble.sh

コピーした資料採取ツールを編集して，ユーザー固有のファイル名に変更する。

資料採取ツールの編集には，エディターを使用してください。

次に資料採取ツールに記述されているデフォルト値を示します。このデフォルト値と異なる場合，資料採取ツールの記述を変更してください。記述を変更する場合，スクリプトが特殊な解釈をする文字や記号を使用すると，エラーが発生することがあるので使用しないでください。

表16‒1　資料ツールの記述変更内容

項番

変更内容

変更する場所

1

統合トレースログファイル格納ディレクトリ

HNTRLOG="/opt/hitachi/HNTRLib/spool"

HNTR2LOG="/var/opt/hitachi/HNTRLib2/spool"

2

ユーザーマッピング・認証設定ファイル格納ディレクトリ

AUTHSV="/etc/opt/jp1base/conf/user_acl"

3

syslogおよびsyslog格納ディレクトリ※1

HP-UXの場合：SYSLOGFILE="/var/adm/syslog/syslog.log"

Solarisの場合：SYSLOGFILE="/var/adm/messages"

AIXの場合：SYSLOGFILE="/var/adm/syslog"

Linuxの場合：SYSLOGFILE="/var/log/messages*"

4

OSシステムファイル※2，※3

SYSTEMFILES="./etc/hosts ./etc/services ./etc/passwd"

5

データベース格納ディレクトリ※3，※4

DATABASE="./var/opt/jp1ajs2/database[sq]*"

6

ジョブエラー情報ディレクトリ※3，※5

JOBINF="./var/opt/jp1ajs2/jobinf"

7

JP1/AJS3 Console Manager用データディレクトリ※3，※6

JP1AJS2CMDB="/var/opt/jp1ajs2cm/database"

8

追加取得を行うディレクトリ

ADDFILE=

ディレクトリを絶対パスで記述します。次のような場合に，追加取得を行うディレクトリを記述してください。

クラスタ運用時に，論理ホストの出力ディレクトリの設定を変更した場合のディレクトリ

各ログファイルの出力先※7の設定をデフォルトから変更した場合※8のディレクトリ

その他，追加取得したい情報の格納ディレクトリ

（例）「変更後の共有ディレクトリ」の情報を採取できるようにします。

ADDFILE="/変更後の共有ディレクトリ/jp1ajs2"

ADDFILE="$ADDFILE /変更後の共有ディレクトリ/jp1base/log /変更後の共有ディレクトリ/jp1base/conf"

注※1

syslogおよびsyslog格納ディレクトリはシステムによって設定が変更されているおそれがあります。システムの設定に合ったsyslogまたはsyslogだけが格納されているディレクトリを必ず設定してください。

注※2

OSシステムファイルを採取しない場合は，採取しないファイルの名称を削除してください。

注※3

ファイル名を変更する場合は，先頭に「.（ピリオド）」を付けて，ルートディレクトリからの相対パスで指定してください。

注※4

デフォルト設定のディレクトリ名は削除しないでください。物理ホストでスケジューラーサービスを追加し，そのディレクトリの下にないデータベースディレクトリを指定する場合は，ディレクトリ名の先頭に「.（ピリオド）」を付けて追記してください。

（例）

　　DATABASE="./var/opt/jp1ajs2/database ./adddir/database2"

論理ホストだけで運用している場合で，デフォルトで設定されるディレクトリを変更しているときは，共有ディスク上のデータベースディレクトリが含まれるディレクトリの名称をADDFILEに記述してください。DATABASEは変更しないでください。

注※5

物理ホストのスケジューラーサービスの設定で，ジョブエラー情報ディレクトリを変更または追加している場合は，修正してください。論理ホストだけで運用している場合で，デフォルトで設定されるディレクトリを変更しているときは，共有ディスク上のジョブエラー情報ディレクトリが含まれるディレクトリの名称をADDFILEに記述してください。

注※6

物理ホストのJP1/AJS3 Console Managerのデータディレクトリの設定を変更している場合は，修正してください。論理ホストのデータディレクトリは，ADDFILEに指定してください。

注※7

資料採取ツールにデフォルトで記述されている各ログファイルの格納ディレクトリについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　1.2.4 ログファイルおよびディレクトリ一覧」およびマニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の付録に記載されている，ファイルまたはディレクトリの一覧を参照してください。

注※8

JP1/AJS3のインストール後に変更できる出力先の一覧を次の表に示します。

表16‒2　JP1/AJS3のインストール後に変更できる出力先の一覧

制御

変更できる出力先

環境設定パラメーター

システム管理

システム用ディレクトリ

AJSSYSDIR

ログ用ディレクトリ

AJSLOGDIR

ホスト単位のスケジューラーログファイル1

HOSTLOGFILE1

ホスト単位のスケジューラーログファイル2

HOSTLOGFILE2

スケジューラーサービス

スケジューラートレースログファイル

TRACELOGFILE

スケジューラーログファイル1

AJSLOGFILE1

スケジューラーログファイル2

AJSLOGFILE2

ジョブエラー情報ディレクトリ

JOBINFDIR

データベースディレクトリ

AJSDBDIRECTORY

システム用ディレクトリ

AJSSYSDIR

ログ用ディレクトリ

AJSLOGDIR

JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能

定義チェックログディレクトリ

AJSCHK_LOGDIR

トレースログファイル

AJSCHK_TRACELOGFILE

キューレスジョブ実行環境

トレースログファイル

AJSQL_TRACELOGFILE

キューレスファイル転送サービスが出力する内部ログ格納ディレクトリ

AJSQL_EXECLOG_FTPPATH

キューレスエージェントサービスが出力する内部ログ格納ディレクトリ

AJSQL_EXECLOG_AGTPATH

キューレスジョブで使用するワークパスおよびテンポラリーファイル用ディレクトリ

AJSQL_AGTWORKPATH

JP1/AJS3 Console

データディレクトリパス

DATADIRECTORY

トレースログファイル

TRACELOGFILE

16.1.2　資料採取ツール（_04）の注意事項

07-10以降の資料採取ツール（_04）と07-10より前のバージョンの資料採取ツール（_04）では，次の表に示す相違があります。

表16‒3　資料採取ツール（_04）の相違点

機能

07-10以降

07-10より前のバージョン

次の資料の採取

エラーログ情報※1

/etc/environmentファイルの情報※1

データベース格納ディレクトリのファイルリスト情報

core解析に必要な情報※2

採取する。

採取しない。

論理ホストの指定

資料採取ツール（_04）の実行時に論理ホスト名を指定する。

資料採取ツール（_04）の環境設定で，論理ホストごとの情報格納ディレクトリを設定する。

初期調査ファイルの分離

初期調査ファイルとその他のファイルを分離して出力する。

初期調査に必要なファイルが分散して出力される。

注※1

AIXの場合だけ採取します。

注※2

Linuxでは，次の注意事項があります。

Linuxでは，デフォルト設定でコアファイル出力時の最大サイズが「0」となっている場合があるため，コアダンプが出力されないおそれがあります。

このため，Linuxでコアダンプが出力できるように，jajs_startおよびjajs_start.clusterコマンドにデフォルトで，次の設定をしています。

if [ 'uname' = Linux ]; then

ulimit -c unlimited

fi

この設定が使用しているホストのセキュリティポリシーに反する場合は，これらのファイルの設定を次のようにコメント化してください。

このコメント化の設定を行った場合は，JP1/AJS3のプロセスがセグメンテーション障害やバス障害などのコアダンプ出力契機に，コアダンプが出力されないで調査が行えない場合があります。

#if [ 'uname' = Linux ]; then

# ulimit -c unlimited

#fi

07-10より前のバージョンの資料採取ツール（_04）をカスタマイズして，既存の情報以外の情報を取得していた場合，07-10以降にバージョンアップしても07-10以降の資料採取ツール（_04）にはカスタマイズ内容は反映されません。

17　クラスタ運用時のセットアップ

この章では，JP1/AJS3をクラスタシステムで運用する場合のセットアップ方法について説明します。

なお，クラスタシステムとは，これまでJP1のマニュアルで「系切り替えシステム」と呼ばれていたものと同じです。

17.1　クラスタ運用時のインストールとセットアップ

クラスタ運用に対応するためのインストールおよびセットアップについて説明します。

なお，クラスタ運用の概要については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　11.1 クラスタシステムの概要」を参照してください。

17.1.1　クラスタ運用時のインストール

実行系と待機系の両方のローカルディスク上にJP1/AJS3をインストールしてください。

注意事項

共有ディスク上には，JP1/AJS3をインストールしないでください。

17.1.2　クラスタ運用時のセットアップ

JP1/AJS3をクラスタ運用するシステムを構築する場合の，UNIXホストのセットアップについて説明します。

クラスタ運用時のセットアップ手順を次の図に示します。

図17‒1　クラスタ運用時のセットアップ手順

実行系と待機系のJP1シリーズプログラムは，同じドライブおよび同じディレクトリにインストールしてください。図中の，JP1/BaseおよびJP1/AJS3シリーズプログラムのセットアップについては，「13. セットアップ」を参照してください。また，クラスタシステムのセットアップについては，使用するクラスタシステムのドキュメントを参照してください。

ここでは，クラスタ運用に必要な設定項目について説明します。説明中のコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド」を参照してください。

なお，JP1/AJS3でクラスタシステムのセットアップをする前に，必ずJP1/Baseでクラスタシステムをセットアップしておいてください。

また，クラスタ運用する場合は，使用するクラスタソフトへの対応を確認してからセットアップおよび運用してください。

17.2　クラスタ運用の環境設定

クラスタ運用に対応するためのJP1/AJS3の環境設定について説明します。

17.2.1　クラスタシステムの環境設定の項目

ここでは，環境設定で設定する項目について説明します。実際の設定手順については，「17.2.2 クラスタシステムの環境設定の手順」で説明します。

(1)　共有ディスクへの共有ファイルの作成

実行系・待機系の切り替え時に情報を共有するために，ディレクトリやファイルを共有ディスク上に作成します。共有ディスク上の共有ディレクトリ内に作成される情報とディレクトリ名を次の表に示します。これらのディレクトリは，jajs_setup_clusterコマンド実行時に-dオプションで指定した共有ディレクトリの下に自動的に作成されます。

表17‒1　共有ディレクトリ内に作成される情報とディレクトリ名（JP1/AJS3 - Manager）

共有ディレクトリ内に作成される情報

ディレクトリ名

環境設定ファイル

共有ディレクトリ名/jp1ajs2/conf

ジョブ実行環境ファイル

共有ディレクトリ名/jp1ajs2/database

ジョブ情報ファイル

共有ディレクトリ名/jp1ajs2/jobinf

ログファイル

共有ディレクトリ名/jp1ajs2/log

システムファイル

共有ディレクトリ名/jp1ajs2/sys

作業ファイル

共有ディレクトリ名/jp1ajs2/tmp

バックアップファイル

共有ディレクトリ名/jp1ajs2/backup

JP1/AJS3 Console Managerのデータファイル

共有ディレクトリ名/jp1ajs2cm/database※1

組み込みDBデータ領域ファイル

共有ディレクトリ名/jp1ajs2/embdb※2

注※1

jajs_setup_clusterコマンド実行時に自動的に作成されませんので，JP1/AJS3 Console Managerをクラスタシステムで運用する場合にディレクトリを作成してください。

注※2

jajs_setup_clusterコマンドに-Sオプションを指定した場合は，作成されません。

表17‒2　共有ディレクトリ内に作成される情報とディレクトリ名（JP1/AJS3 - Agent）

共有ディレクトリ内に作成される情報

ディレクトリ名

環境設定ファイル

共有ディレクトリ名/jp1ajs2/conf

ログファイル

共有ディレクトリ名/jp1ajs2/log

システムファイル

共有ディレクトリ名/jp1ajs2/sys

作業ファイル

共有ディレクトリ名/jp1ajs2/tmp

共有ディレクトリは，JP1/Baseで論理ホストの環境設定時に指定したディレクトリを指定してください。論理ホストが異なる場合は，別のディレクトリを割り当ててください。論理ホストごとに割り当てたディレクトリ下に，共有するディレクトリやファイルを作成します。

（例）

論理ホスト「node0」の共有ディレクトリとして「/shdsk/node0」を指定する場合

/shdsk/node0/jp1ajs2/conf
/shdsk/node0/jp1ajs2/database
/shdsk/node0/jp1ajs2/jobinf
/shdsk/node0/jp1ajs2/log
/shdsk/node0/jp1ajs2/sys
/shdsk/node0/jp1ajs2/tmp
/shdsk/node0/jp1ajs2/backup
/shdsk/node0/jp1ajs2cm/database
/shdsk/node0/jp1ajs2/embdb

(2)　通信方式の設定

通信で使用するTCP/IPソケットにIPアドレスをバインドする方法が設定されます。クラスタシステムで多重起動をする場合は，物理ホストも含めてすべてIPアドレスにバインドする方式を使用します。「17.2.2 クラスタシステムの環境設定の手順」に従うと，IPアドレスにバインドする方式が自動的に設定されます。

スケジューラーサービスの多重起動の設定でジョブ状態通知ポートのサービス名に対するポート番号を追加している場合は，ポート番号を設定してください。

(3)　共通定義情報の設定

JP1/AJS3，JP1/Base，JP1/IMでは，論理ホストごとの情報を共通定義情報としてローカルディスク上に持っており，論理ホストごとに同じ内容にしておく必要があります。

引き継がれる情報は，環境設定ファイルやジョブ実行環境ファイルなどです。

17.2.2　クラスタシステムの環境設定の手順

「17.2.1 クラスタシステムの環境設定の項目」で説明した項目を，コマンドで定義します。実行系と待機系でそれぞれ作業が必要です。

次に，環境設定のコマンドについて，実行系と待機系それぞれでの作業を説明します。ここで説明する設定は，JP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agentで実行してください。

環境設定の手順を次に示します。

図17‒2　クラスタシステムの環境設定の手順

(1)　実行系での作業（JP1/AJS3 - Manager）

JP1/Baseの実行系での設定作業をする。

JP1/Baseの作業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

なお，ネットワーク構成や運用環境によってjp1hosts情報またはjp1hosts2情報の設定が必要な場合があります。マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のクラスタ運用に関する注意事項，およびjp1hosts情報またはjp1hosts2情報の設定方法を参照し，必要な設定を行ってください。

jajs_setup_clusterコマンドを実行して論理ホストを設定し，共有ディスク上に共有ファイル，共有ディレクトリを作成する。

すべての論理ホストと物理ホストのJP1/AJS3サービスを停止します。セットアップ対象とする論理ホストのIPアドレスを使って通信できる状態にしたあと，jajs_setup_clusterコマンドを実行してください。

jajs_setup_clusterコマンドの入力形式を次に示します。

jajs_setup_cluster
[-h 論理ホスト名]
-F スケジューラーサービス名
-d 共有ディレクトリ名
[-n スケジューラーサービスの識別番号]
[-m {cold|warm|hot}]
{-P 組み込みDBポート番号
-I 組み込みDBセットアップ識別子
[-M {s|m|l}]
[-E {byte | sjis}] |
-S
}

jajs_setup_clusterコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_setup_cluster」を参照してください。

-hオプションには，JP1/Baseで設定した論理ホスト名を指定します。

-Fオプションは必ず指定してください。

-dオプションは，実行系の環境設定時には必ず指定してください。このオプションには，共有ディレクトリと共有ファイルを作成する，共有ディスク上のディレクトリを指定します。共有ディレクトリとして，「指定したディレクトリ名/jp1ajs2/」を作成し，ローカルディスクの定義ファイル（/etc/opt/jp1ajs2/conf/下のファイル）をコピーします。実行するときには，必ず共有ディスクをマウントしておいてください。省略した場合は，待機系の環境設定を行います。

-nオプションを省略した場合は，使用していない識別番号のいちばん小さい値が仮定されます。

-mオプションには，スケジューラーサービスの起動モードを指定します。実行系の環境設定時にだけ有効です。省略した場合は，環境設定パラメーターDEFAULTSERVICENAMEに指定されたスケジューラーサービスの値を引き継ぎます。

-Pオプションおよび-Iオプションは，論理ホストのセットアップ時に，同時に組み込みDBのセットアップを実行する場合に指定します。

-Pオプションには，論理ホストで使用する組み込みDBのポート番号を指定します。

-Iオプションには，論理ホストで使用する組み込みDBのセットアップ識別子を指定します。

この場合は次の設定で組み込みDBがセットアップされます。

・システムログ運用：行わない

・システムファイルの二重化 ：行わない

・アンロードログファイル：使用しない

・データ領域ディレクトリ：共有ディレクトリ/jp1ajs2/embdb/-Iオプション指定値/dbarea

・作業領域ディレクトリ：/opt/jp1ajs2/embdb/-Iオプション指定値/dbarea

・組み込みDB運用ディレクトリ：/opt/jp1ajs2/embdb/-Iオプション指定値

・データベース領域の自動増分：行う

・システムログの自動増分：行う

その他はデフォルト値が設定されます。

-Mオプションには，データベースモデルを指定します。省略した場合は，s（小規模）が仮定されます。

このオプションは，JP1/AJS3のバージョンが10-00以降の場合にだけ使用できます。

-Sオプションは，組み込みDBの高度なセットアップを実行する場合に指定します。

-Sオプションを指定した場合，論理ホストのセットアップ時に組み込みDBのセットアップは実行されません。別途，組み込みDBをセットアップする必要があります。

ジョブ実行環境を作成するために，次のコマンドを実行する。

jpqimport -dt isam -ci QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境構成定義ファイル名 [-mh 論理ホスト名]

jpqimportコマンドの詳細については，「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　 3. 特別な運用で使用するコマンド　jpqimport」を参照してください。

組み込みDBの高度なセットアップを実行する。

手順2で-Sオプションを指定した場合，組み込みDBの高度なセットアップを実施します。

組み込みDBの高度なセットアップについては，「付録D 組み込みDBの高度なセットアップ（クラスタ構成の場合）」を参照してください。

JP1/AJS3 Console Managerの環境設定をする。

JP1/AJS3 Console Managerを使用している場合，次の手順でJP1/AJS3 Console Managerの環境設定をしてください。

JP1/AJS3 Console Agentのクラスタ運用時の環境設定は，JP1/AJS3 Managerのクラスタ運用時のセットアップ中に実施されるため，JP1/AJS3 Console Agentのクラスタ運用時の環境設定は必要ありません。

次のコマンドを実行して，環境設定パラメーターDATADIRECTORYに論理ホストのデータディレクトリのディレクトリパスを設定します。

jajs_config -k "[論理ホスト名¥JP1AJS2CONSOLEMANAGER]" "DATADIRECTORY"="論理ホストのデータディレクトリのディレクトリパス"

（例）論理ホスト名が「node0」で，論理ホストの共有ディレクトリが「/shdsk/node0」の場合

jajs_config -k "[node0¥JP1AJS2CONSOLEMANAGER]" "DATADIRECTORY"="/shdsk/node0/jp1ajs2cm/database"

キューレスジョブを利用する場合は，キューレスジョブのセットアップをする。

次のコマンドを実行します。

ajsqlsetup -h 論理ホスト名 -F スケジューラーサービス名

ajsqlsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlsetup」を参照してください。

注意事項

ajsqlsetupコマンドを実行すると，共有ディスク上にキューレスジョブの実行に必要なファイルを作成してチェックするため，必ず共有ディスクをマウントしてから実行してください。

接続元制限を設定する。

接続元制限の有効／無効や，接続を許可するIPアドレスが物理ホストと異なる場合は，論理ホストで接続元制限の設定をしてください。

物理ホストと同じ設定で問題ない場合でも，自ホストのIPアドレスとして論理ホスト用IPアドレスが新たに割り当てられることになるため，接続元制限が有効な物理ホストおよび論理ホストの接続許可設定ファイルに論理ホスト用IPアドレスを追加してください。

接続元制限の設定方法については，「14.4 JP1/AJS3への接続を制限する設定」を参照してください。

論理ホストの環境設定パラメーターEventServerNameの設定値を変更する。

物理ホストの環境設定パラメーターEventServerNameにFQDN形式の物理ホスト名を指定している場合は，論理ホストの環境設定パラメーターEventServerNameの設定値をFQDN形式の論理ホスト名に変更してください。

環境設定パラメーターEventServerNameについては「15.3.18 DNSを使ったシステムでのイベントサーバ名の設定」を参照してください。

これで実行系での作業は終了です。

注意事項

設定は論理ホストごとに実施してください。

実行系の論理ホストの設定（jajs_setup_clusterコマンド）は，環境設定パラメーターDEFAULTSERVICENAMEに指定されたスケジューラーサービスの環境をコピーして，論理ホスト環境を作成します。

論理ホストでスケジューラーサービスを追加する設定が必要な場合は，「17.2.7(1) 論理ホストでスケジューラーサービスを追加する」を参照して設定してください。

実行系の論理ホストの設定（jajs_setup_clusterコマンド）を実行すると，論理ホスト用の設定ファイルが共有ディレクトリのconfディレクトリ配下に作成されます。論理ホストの設定を変更する場合は，論理ホスト用の設定ファイルを編集してください。

(2)　待機系での作業（JP1/AJS3 - Manager）

実行系でのJP1/AJS3，JP1/Base，JP1/IMの作業を完了させたあと，実行系の共通定義情報を退避し，待機系に共通定義情報を設定する。

実行系での作業が完了したあと，実行系でjbsgetcnfコマンドを実行して，共通定義情報を退避します。その退避ファイルを待機系にコピーし，退避ファイルを引数に指定したjbssetcnfコマンドを実行します。実行するコマンドを次に示します。

実行系

jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

待機系

jbssetcnf 退避ファイル名

JP1/Baseの待機系での作業をする。

JP1/Baseの作業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

jajs_setup_clusterコマンドを実行して，論理ホストを設定する。

jajs_setup_clusterコマンドの入力形式を次に示します。

jajs_setup_cluster
[-h 論理ホスト名]
-F スケジューラーサービス名
[-S|-C 組み込みDB設定ファイル名]

-hオプションには，JP1/Baseで設定した論理ホスト名を指定します。

-Fオプションは，実行系で指定したスケジューラーサービス名を必ず指定してください。

-Sオプションは，組み込みDBの高度なセットアップを実行する場合に指定します。

-Sオプションを指定した場合，論理ホストのセットアップ時に組み込みDBのセットアップは実行されません。別途，組み込みDBをセットアップする必要があります。

-Cオプションは，実行系で組み込みDBを構築する際に，高度なセットアップを行った場合，または実行系でjajs_setup_clusterコマンドに-Mオプションを指定して実行した場合に指定します。このオプションを指定する場合，コマンドの実行前に，組み込みDB設定ファイルを実行系から待機系にコピーしておいてください。

また，実行系で組み込みDBの高度なセットアップを行っている場合，ajsembdbinstlコマンドおよびajsembdbbuildコマンド実行時に指定した次のディレクトリを，jajs_setup_clusterコマンドを実行する前に待機系であらかじめ作成してください。

・アンロードログファイル作成ディレクトリ

・組み込みDB作業領域ディレクトリ

・組み込みDBインストール先ディレクトリ

なお，アンロードログファイル作成ディレクトリは，実行系のセットアップ時にローカルディスク上のディレクトリを指定した場合，待機系でも作成が必要です。

このオプションを指定すると，論理ホストの組み込みDBが，実行系と同じ内容でセットアップされます。

組み込みDB設定ファイルの出力先を次に示します。

組み込みDB運用ディレクトリ/conf/ajsdbst/ajsembdbセットアップ識別子.conf

バージョン09-50以前のJP1/AJS3で構築された組み込みDBには，このオプションは指定できません。

組み込みDBの高度なセットアップを実行する。

手順3で-Sオプションを指定した場合，組み込みDBの高度なセットアップを実施します。

組み込みDBの高度なセットアップについては，「付録D 組み込みDBの高度なセットアップ（クラスタ構成の場合）」を参照してください。

キューレスジョブを利用する場合は，キューレスジョブのセットアップをする。

次のコマンドを実行します。

ajsqlsetup -h 論理ホスト名 -F スケジューラーサービス名 -nc

ajsqlsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlsetup」を参照してください。

これで待機系での作業は終了です。

注意事項

設定は論理ホストごとに実施してください。

論理ホストでスケジューラーサービスを追加する設定が必要な場合は，「17.2.7(1) 論理ホストでスケジューラーサービスを追加する」を参照して設定してください。

(3)　実行系での作業（JP1/AJS3 - Agent）

JP1/Baseの実行系での設定作業をする。

JP1/Baseの作業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

なお，ネットワーク構成や運用環境によってjp1hosts情報またはjp1hosts2情報の設定が必要な場合があります。マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のクラスタ運用に関する注意事項，およびjp1hosts情報またはjp1hosts2情報の設定方法を参照し，必要な設定を行ってください。

jajs_setup_clusterコマンドを実行して論理ホストを設定し，共有ディスク上に共有ファイル，共有ディレクトリを作成する。

jajs_setup_clusterコマンドの入力形式を次に示します。

jajs_setup_cluster -h 論理ホスト名 [-d 共有ディレクトリ名]

-hオプションには，JP1/Baseで設定した論理ホスト名を指定します。

-dオプションは，実行系の環境設定時には必ず指定してください。このオプションには，共有ディレクトリと共有ファイルを作成する，共有ディスク上のディレクトリを指定します。共有ディレクトリとして，「指定したディレクトリ名/jp1ajs2/」を作成し，ローカルディスクの定義ファイル（/etc/opt/jp1ajs2/conf/下のファイル）をコピーします。実行するときには，必ず共有ディスクをマウントしておいてください。省略した場合は，待機系の環境設定を行います。

キューレスジョブを利用する場合は，キューレスジョブのセットアップをする。

次のコマンドを実行します。

ajsqlsetup -h 論理ホスト名

ajsqlsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlsetup」を参照してください。

接続元制限を設定する。

接続元制限の有効／無効や，接続を許可するIPアドレスが物理ホストと異なる場合は，論理ホストで接続元制限の設定をしてください。

接続元制限に関する設定が物理ホストと論理ホストで同じ場合は，論理ホストで設定する必要はありません。

接続元制限の設定方法については，「14.4 JP1/AJS3への接続を制限する設定」を参照してください。

論理ホストの環境設定パラメーターEventServerNameの設定値を変更する。

物理ホストの環境設定パラメーターEventServerNameにFQDN形式の物理ホスト名を指定している場合は，論理ホストの環境設定パラメーターEventServerNameの設定値をFQDN形式の論理ホスト名に変更してください。

環境設定パラメーターEventServerNameについては「15.3.18 DNSを使ったシステムでのイベントサーバ名の設定」を参照してください。

これで実行系での作業は終了です。

注意事項

設定は論理ホストごとに実施してください。

(4)　待機系での作業（JP1/AJS3 - Agent）

実行系でのJP1/AJS3，JP1/Base，JP1/IMの作業を完了させたあと，実行系の共通定義情報を退避し，待機系に共通定義情報を設定する。

実行系での作業が完了したあと，実行系でjbsgetcnfコマンドを実行して，共通定義情報を退避します。その退避ファイルを待機系にコピーし，退避ファイルを引数に指定してjbssetcnfコマンドを実行します。実行するコマンドを次に示します。

実行系

jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

待機系

jbssetcnf 退避ファイル名

JP1/Baseの待機系での作業をする。

JP1/Baseの作業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

jajs_setup_clusterコマンドを実行して，論理ホストを設定する。

jajs_setup_clusterコマンドの入力形式を次に示します。

jajs_setup_cluster -h 論理ホスト名

-hオプションには，JP1/Baseで設定した論理ホスト名を指定します。

キューレスジョブを利用する場合は，キューレスジョブのセットアップをする。

次のコマンドを実行します。

ajsqlsetup -h 論理ホスト名

ajsqlsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlsetup」を参照してください。

これで待機系での作業は終了です。

注意事項

設定は論理ホストごとに実施してください。

17.2.3　共通定義情報変更時の作業

クラスタ運用の場合，論理ホストに対するJP1/Base，JP1/AJS3およびJP1/IMの共通定義情報を両系のホスト上で一致させる必要があります。実行系のホストでJP1/Base，JP1/AJS3，JP1/IMの設定が完了後，共通定義情報を変更したあと※に次に示す操作を実行するか，設定を両系のホストで実施して論理ホストの情報を一致させてください。

なお，次に示す操作は，JP1/Base，JP1/AJS3およびJP1/IMすべての製品に影響を与えるので注意してください。

実行系

jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

待機系

jbssetcnf 退避ファイル名

注※

JP1/AJS3を使用している場合に，JP1/Base，JP1/AJS3およびJP1/IMの共通定義情報が更新されるタイミングを次に示します。

JP1/Baseのjbssetcnfコマンド（環境設定ファイル内の情報をレジストリーに登録するコマンド）で共通定義情報を変更したとき。

JP1/AJS3の次に示すコマンドで，JP1/AJS3の設定を変更したとき。

・jpqregguestuserコマンド

・jpqreguserコマンド

JP1/AJS3の次に示すコマンドで，JP1/AJS3のセットアップをしたとき。

・jajs_setupコマンド

・jajs_configコマンド

・jajs_setup_clusterコマンド

・jp1ajs2_setup_clusterコマンド

・ajsembdbsetupコマンド

・jp1ajs2casetupコマンド

・jp1ajs2cmsetupコマンド

JP1/Power Monitorのjaomajs2confsetコマンド（JP1/AJS3と連携して，JP1/AJS3でホストの電源を制御する場合に必要な環境を設定するコマンド）で，JP1/AJS3との連携を設定したとき。

17.2.4　クラスタソフトへの登録

使用するクラスタソフトに，論理ホストのJP1/AJS3サービスを登録してください。登録方法の詳細については，各クラスタソフトのドキュメントを参照してください。また，登録の際は，次の点に注意してください。

JP1/AJS3サービスは，使用するIPアドレスおよび共有ディスクと一緒に，実行系から待機系に引き継がれるようにしてください。アプリケーションプログラムも一緒に引き継がれるように設定してください。

IPアドレスおよび共有ディスクが引き継がれ，待機系のJP1/Baseが起動したあとに，JP1/AJS3が起動するようにしてください。

JP1/AJS3 Consoleを使用する場合，JP1/AJS3 Consoleのサービスをクラスタソフトに登録する必要はありません。

クラスタソフトへの登録に必要なJP1/AJS3の情報を次の表に示します。

表17‒3　クラスタソフトへの登録に必要なJP1/AJS3の情報

登録する機能

説明

起動

JP1/AJS3を起動します。

使用するコマンド

jajs_start.cluster

使用例

jajs_start.cluster 論理ホスト名

起動コマンドの終了タイミング

起動コマンドは，JP1/AJS3が起動するのを待って終了します。ただし，何らかの問題によってタイムアウト時間（標準60秒）を過ぎても起動処理が完了しない場合は，起動処理の途中でコマンドを終了します。この場合，起動処理は中断しないで処理を続けている状態のままコマンドを終了します。

起動コマンドの結果判定

JP1/AJS3を起動した結果は，後述する動作監視によって判定してください。

jajs_start.clusterコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　jajs_start.cluster（UNIX限定）」を参照してください。

停止

JP1/AJS3を停止します。

使用するコマンド

jajs_stop.cluster

使用例

jajs_stop.cluster 論理ホスト名

停止コマンドの終了タイミング

停止コマンドは，JP1/AJS3が停止するのを待って終了します。ただし，何らかの問題によってタイムアウト時間（標準60秒）を過ぎても停止処理が完了しない場合は，停止処理の途中でコマンドを終了します。この場合，停止処理は中断しないで処理を続けている状態のままコマンドを終了します。

停止コマンドの結果判定

JP1/AJS3を停止した結果は，後述する動作監視によって判定してください。

jajs_stop.clusterコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　jajs_stop.cluster（UNIX限定）」を参照してください。

動作監視

JP1/AJS3が正常に動作しているかどうかを監視します。

JP1/AJS3の障害時にフェールオーバーする必要がない場合，この機能は登録しません。

使用するコマンド

jajs_spmd_status

使用例

jajs_spmd_status -h 論理ホスト名

動作監視の結果判定

各戻り値の判定方法を次に示します。

戻り値=0（正常）

JP1/AJS3は正常に動作しています。

戻り値=1（エラー）

回復できないエラーが発生しました。異常と判定してください。

戻り値=4（一部停止）

JP1/AJS3の一部のプロセスが何らかの問題によって停止しています。異常と判定してください。

戻り値=8（すべて停止）

JP1/AJS3のプロセスが何らかの問題によって停止しています。異常と判定してください。

戻り値=12（状態確認エラー）

jajs_spmd_statusコマンドの状態確認処理でエラーが発生しました。一定回数を限度に，動作状態の確認をリトライしてください。

jajs_spmd_statusコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　jajs_spmd_status」を参照してください。

強制停止

JP1/AJS3を強制的に停止し，使用中のリソースを解放します。

使用するコマンド

jajs_killall.cluster

使用例

jajs_killall.cluster 論理ホスト名

jajs_killall.clusterコマンドを実行すると，JP1/AJS3の終了処理を一切しないで各プロセスを強制的に停止します。停止コマンドを実行しても処理が終了しないなど，問題が発生した場合に限って実行してください。

jajs_killall.clusterコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　jajs_killall.cluster（UNIX限定）」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　11.4.1 JP1/AJS3強制停止シェルスクリプト（jajs_killall.clusterコマンド）」を参照してください。

環境設定パラメーターの設定

回復できない障害によって組み込みDBサービスが停止状態になった場合，次の環境設定パラメーターを設定することで，JP1/AJS3のサービスを停止し，クラスタソフトによって障害を検知できます。

環境設定パラメーター

説明

"RDBCHECKINTERVAL"=

組み込みDBサービスとの接続を確認し，切断を検知したときにスケジューラーサービスを自動的に停止させます。

環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

また，スケジューラーサービス環境の設定については，「14.2 環境設定パラメーターの設定」および「17.2.3 共通定義情報変更時の作業」を参照してください。

17.2.5　キューレスジョブ実行環境の設定

デフォルトでは，キューレスジョブに関する処理は有効になっていません。運用形態に合わせて，jajs_start.clusterコマンドとjajs_stop.clusterコマンドを編集してください。

(1)　系切り替え時にキューレスエージェントサービスを停止しない運用

論理ホストをアタッチ，デタッチして系切り替えを実施します。

物理ホストと論理ホストを同時に使用する場合，または複数の論理ホストを同時に使用する場合は，この設定を適用してください。

(a)　jajs_start.clusterの編集

viなどのエディターで次のファイルを開く。

/etc/opt/jp1ajs2/jajs_start.cluster

ファイルに記述されている，次の網掛け部分を削除する。

ファイルを閉じる。

補足事項

手順2で(1)の「: #」を削除した場合，論理ホストのアタッチに失敗した際にJP1/AJS3サービスの起動処理を中止します。起動処理を継続したい場合は，「: #」を削除しないでください。

(b)　jajs_stop.clusterの編集

viなどのエディターで次のファイルを開く。

/etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop.cluster

ファイルに記述されている，次の網掛け部分を削除する。

ファイルを閉じる。

補足事項

手順2で(2)の「: #」を削除した場合，論理ホストのデタッチに失敗した際に，エラーコードとして1を返却します。

手順2で(3)の「: #」を削除した場合，論理ホストのデタッチに失敗した際に，停止処理を中止します。停止処理を継続したい場合は，「: #」を削除しないでください。

手順2の(3)の「: #」を削除する場合，(2)の「: #」も削除してください。

(2)　系切り替え時にキューレスエージェントサービスを停止する運用

キューレスエージェントサービスを停止して，系切り替えを実施します。

論理ホストだけを使用する運用の場合は，この設定を適用してください。

(a)　jajs_start.clusterの編集

viなどのエディターで次のファイルを開く。

/etc/opt/jp1ajs2/jajs_start.cluster

ファイルに記述されている，次の網掛け部分を削除する。

ファイルを閉じる。

補足事項

手順2で(1)の「: #」を削除した場合，論理ホストのアタッチに失敗した際にJP1/AJS3サービスの起動処理を中止します。起動処理を継続したい場合は，「: #」を削除しないでください。

(b)　jajs_stop.clusterの編集

viなどのエディターで次のファイルを開く。

/etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop.cluster

ファイルに記述されている，次の網掛け部分を削除する。

ファイルを閉じる

補足事項

手順2で(2)の「: #」を削除した場合，論理ホストのデタッチに失敗した際に，エラーコードとして1を返却します。

手順2で(3)の「: #」を削除した場合，論理ホストのデタッチに失敗した際に，停止処理を中止します。停止処理を継続したい場合は，「: #」を削除しないでください。

手順2の(3)の「: #」を削除する場合，(2)の「: #」も削除してください。

(3)　注意事項

「: #」を削除する前に，内容を確認してください。

バージョンアップインストールの場合は，jajs_start.cluster.modelファイル，およびjajs_stop.cluster.modelファイルをコピーし，運用に合わせて，編集してください。編集したファイルをjajs_start.cluster，jajs_stop.clusterと置き換えてください。

環境設定パラメーターAJSQL_ATTACHの値を「yes」に設定して論理ホストをアタッチする場合，系切り替え時にクラスタソフトなどで系切り替え元のキューレスエージェントサービスを停止し，系切り替え先のキューレスエージェントサービスを起動する必要があります。

このため，物理ホストや系切り替え元のキューレスエージェントサービスにアタッチしているほかの論理ホストで実行していたキューレスジョブが，起動失敗，異常検出終了，または終了状態不明となるおそれがあります。

複数のホストでキューレスジョブを実行する運用の場合は，AJSQL_ATTACHを使用しないで，この設定を使用してください。

環境設定パラメーターAJSQL_ATTACHについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.7 キューレスジョブ実行環境設定」を参照してください。

キューレスエージェントサービスから物理ホストをデタッチした状態で論理ホストだけを運用しないでください。

キューレスジョブの起動失敗時に出力するエラーメッセージ，およびジョブ実行時に標準エラー出力に出力した内容がマネージャーホストへ通知されない場合があります。

17.2.6　論理ホストの削除

論理ホストの削除は，実行系・待機系の両方で実行します。論理ホストの削除手順を次に示します。

なお，実行系または待機系だけで実施する手順や，特定の条件に該当するときだけ実施する手順については，説明の中に記載しています。特に記載がない場合は，実行系・待機系の両方で実施する手順です。

(1)　JP1/AJS3 - Manager

JP1/AJS3 - Managerの，論理ホスト削除手順を次に示します。

JP1/AJS3サービスを停止する。

物理ホストおよびすべての論理ホストのJP1/AJS3サービスと関連するプロセスを停止してください。定義内容の事前チェック機能など，JP1/AJS3の追加機能によるプロセスを起動している場合は，同様に停止してください。

JP1/AJS3サービスと関連するプロセスの停止コマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド」を参照してください。

ajsshmdelコマンドを実行して，共有メモリー情報を削除する。

ajsshmdelコマンドのパスは，「/opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdel」です。

（例）shの場合

ajsshmdel -all>/dev/null 2>&1

（例）cshの場合

ajsshmdel -all>&/dev/null

論理ホストに構築されたデータベース環境をアンインストールする。

ajsembdbuninstlコマンドを実行して論理ホストに構築されたデータベース環境をアンインストールしてください。論理ホストに構築されたデータベース環境をアンインストールしないで論理ホストを削除した場合，データベース環境をアンインストールできなくなってしまうので注意してください。ajsembdbuninstlコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbuninstl」を参照してください。

コマンドの実行例を次に示します。

ajsembdbuninstl -mh 論理ホスト名

共通定義情報から論理ホストを削除する。

JP1/Baseの「jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名」コマンドを実行してください。jbsunsetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/Baseを削除しないでJP1/AJS3だけの論理ホスト上の共通定義情報を削除したい場合は，次に示すコマンドを実行して情報を削除してください。

jbsunsetcnf  -i -h 論理ホスト名 -c JP1AJS2
jbsunsetcnf  -i -h 論理ホスト名 -c JP1NBQAGENT
jbsunsetcnf  -i -h 論理ホスト名 -c JP1NBQMANAGER
jbsunsetcnf  -i -h 論理ホスト名 -c JP1NBQCLIENT
jbsunsetcnf  -i -h 論理ホスト名 -c JP1NBQNOTIFY
jbsunsetcnf  -i -h 論理ホスト名 -c JP1AOMMANAGER
jbsunsetcnf  -i -h 論理ホスト名 -c JP1AOMAGENT
jbsunsetcnf  -i -h 論理ホスト名 -c JP1AJSMANAGER
jbsunsetcnf  -i -h 論理ホスト名 -c JP1AJS2COMMON
jbsunsetcnf  -i -h 論理ホスト名 -c JP1QLAGENT
jbsunsetcnf  -i -h 論理ホスト名 -c JP1AJS2CONSOLEMANAGER

なお，上記コマンドの実行時に設定されている情報がない場合は，次のメッセージが出力されることがありますが，無視してください。

KAVA0405-I　The specified -cで指定した文字列 does not exist [論理ホスト名]. Processing Stops.

共有ディスク上の共有ファイルおよびディレクトリを削除する。

jbsunsetcnfコマンドを実行すると，JP1/Base，JP1/IMおよびJP1/AJS3の論理ホスト情報が削除されます。ただし，共有ディスク上の共有ファイルおよび共有ディレクトリは削除されません。手動で削除してください。

この手順は，実行系または待機系のどちらか一方だけで実施します。

JP1/AJS3の物理ホストの共通定義情報をクラスタ未設定の状態に変更する。

すべての論理ホストを削除した場合，JP1/AJS3の物理ホストの共通定義情報をクラスタシステム未設定の状態に変更してください。ただし，すべての論理ホストを削除したあとに，物理ホストを一度も起動しないで論理ホストを再構築する場合は，この手順は不要です。

JP1/AJS3の物理ホストの共通定義情報をクラスタシステム未設定の状態にするには，次のコマンドを実行して，「(3) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定します。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

注意事項

jajs_configコマンドは，定義キーごとに実行する必要があります。

環境変数としてJP1_HOSTNAMEを設定している場合は削除する。

(2)　JP1/AJS3 - Agent

JP1/AJS3 - Agentの，論理ホスト削除手順を次に示します。

JP1/AJS3サービスを停止する。

物理ホストおよびすべての論理ホストのJP1/AJS3サービスと関連するプロセスを停止してください。定義内容の事前チェック機能など，JP1/AJS3の追加機能によるプロセスを起動している場合は，同様に停止してください。

JP1/AJS3サービスと関連するプロセスの停止コマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド」を参照してください。

共通定義情報から論理ホストを削除する。

JP1/Baseの「jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名」コマンドを実行してください。jbsunsetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/Baseを削除しないでJP1/AJS3だけの論理ホスト上の共通定義情報を削除したい場合は，次に示すコマンドを実行して情報を削除してください。

jbsunsetcnf  -i -h 論理ホスト名 -c JP1AJS2
jbsunsetcnf  -i -h 論理ホスト名 -c JP1NBQAGENT
jbsunsetcnf  -i -h 論理ホスト名 -c JP1NBQCLIENT
jbsunsetcnf  -i -h 論理ホスト名 -c JP1NBQNOTIFY
jbsunsetcnf  -i -h 論理ホスト名 -c JP1AOMAGENT
jbsunsetcnf  -i -h 論理ホスト名 -c JP1AJS2COMMON
jbsunsetcnf  -i -h 論理ホスト名 -c JP1QLAGENT

なお，上記コマンドの実行時に設定されている情報がない場合は，次のメッセージが出力されることがありますが，無視してください。

KAVA0405-I　The specified -cで指定した文字列 does not exist [論理ホスト名]. Processing Stops.

共有ディスク上の共有ファイルおよびディレクトリを削除する。

jbsunsetcnfコマンドを実行すると，JP1/Base，JP1/IMおよびJP1/AJS3の論理ホスト情報が削除されます。ただし，共有ディスク上の共有ファイルおよび共有ディレクトリは削除されません。手動で削除してください。

この手順は，実行系または待機系のどちらか一方だけで実施します。

JP1/AJS3の物理ホストの共通定義情報をクラスタ未設定の状態に変更する。

すべての論理ホストを削除した場合，JP1/AJS3の物理ホストの共通定義情報をクラスタシステム未設定の状態に変更してください。ただし，すべての論理ホストを削除したあとに，物理ホストを一度も起動しないで論理ホストを再構築する場合は，この手順は不要です。

JP1/AJS3の物理ホストの共通定義情報をクラスタシステム未設定の状態にするには，次のコマンドを実行して，「(3) 環境設定パラメーター一覧」の環境設定パラメーターを設定します。

jajs_config -k 定義キー名 "環境設定パラメーター名"=定義内容

注意事項

jajs_configコマンドは，定義キーごとに実行する必要があります。

環境変数としてJP1_HOSTNAMEを設定している場合は削除する。

(3)　環境設定パラメーター一覧

表17‒4　JP1/AJS3 - ManagerおよびJP1/AJS3 - Agentで論理ホストを削除する場合に設定する環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[JP1_DEFAULT¥JP1NBQAGENT¥Process]

IsHA

dword:00000000

[JP1_DEFAULT¥JP1NBQCLIENT¥Process]

IsHA

dword:00000000

[JP1_DEFAULT¥JP1NBQMANAGER¥Process]※

IsHA

dword:00000000

[JP1_DEFAULT¥JP1NBQNOTIFY¥Process]

IsHA

dword:00000000

注※

JP1/AJS3 - Managerの環境設定パラメーターのため，JP1/AJS3 - Managerの場合だけ設定を変更してください。JP1/AJS3 - Agentでは，設定の変更は不要です。

環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.3 ジョブ実行環境設定」を参照してください。

17.2.7　論理ホストのスケジューラーサービスの多重起動の設定

スケジューラーサービスを多重起動するためには，まず追加するスケジューラーサービスの名称などの情報を設定します。次に，そのスケジューラーサービス用のデータベースを新規に作成します。

論理ホストでのスケジューラーサービスの追加手順，および追加したスケジューラーサービスの削除手順を次に示します。

(1)　論理ホストでスケジューラーサービスを追加する

論理ホストでスケジューラーサービスを追加する手順を次に示します。

(a)　実行系での作業

JP1/AJS3のサービスを停止する。

次のコマンドを実行して，論理ホストのプロセスがすべて停止していることを確認します。

jajs_spmd_stop -h 論理ホスト名
jajs_spmd_status -h 論理ホスト名

注意事項

対象となる論理ホストに構築されているすべての組み込みDBを稼働状態にする必要があります。ajsembdbstatusコマンドに-s ust -id _JFn（nは1〜9またはA〜Zのどれか）オプションを指定して実行し，組み込みDBが稼働状態になっていること（UNIT-STATがONLINEになっていること）を確認してください。稼働状態になっていない場合は，ajsembdbstartコマンドに-id _JFnオプションを指定して実行してください。

対象となる組み込みDBのセットアップ識別子（_JFn）については，ajsembdbidlistコマンドを実行して確認してください。

mkdirコマンドなどで，次に示すディレクトリを共有ディスクに作成する。

データベースディレクトリ

一時ファイル用ディレクトリ

ジョブ情報ディレクトリ

退避情報ディレクトリ

なお，退避情報ディレクトリ以外は，自ホスト内（物理ホストとすべての論理ホスト）に設定されている，ほかのスケジューラーサービスが使用するディレクトリと重複しないようにしてください。また，ほかのスケジューラーサービスが使用するディレクトリの配下にも作成しないでください。

スケジューラーサービスを追加するためにjajs_setupコマンドを実行する。

jajs_setup -a -h 論理ホスト名
 -F スケジューラーサービス名
 -p ジョブ状態通知ポートのサービス名
 -d データベースディレクトリ名
 -t 一時ファイル用ディレクトリ名
 -j ジョブ情報ディレクトリ名
 -b 退避情報ディレクトリ名
 -n スケジューラーサービスの識別番号
 -D 論理ホスト共有ディレクトリ名
 [-I セットアップ識別子
  -P 組み込みDBポート番号
  [-M {s|m|l}]
  [-E {byte|sjis}]
 |-S]

（例）論理ホスト名が「node0」，論理ホストの共有ディレクトリが「/shdsk/node0」の論理ホストに，「AJSROOT3」というスケジューラーサービスを追加する場合

jajs_setup -a -h node0
 -F AJSROOT3
 -p jp1ajs2report3
 -d "/shdsk/node0/jp1ajs2/database/schedule/AJSROOT3"
 -t "/shdsk/node0/jp1ajs2/tmp/schedule3"
 -j "/shdsk/node0/jp1ajs2/jobinf3"
 -b "/shdsk/node0/jp1ajs2/backup/schedule3"
 -n 3
 -D "/shdsk/node0"
 -I _JF3
 -P 22222

jajs_setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_setup」を参照してください。

組み込みDBの高度なセットアップを実行する。

手順3で-Sオプションを指定した場合は，組み込みDBの高度なセットアップを実施します。組み込みDBの高度なセットアップについては，「付録D 組み込みDBの高度なセットアップ（クラスタ構成の場合）」を参照してください。

手順3で指定したジョブ状態通知ポートのサービス名に対するポート番号を設定する。

/etc/servicesファイルをエディターなどで開き，ポート番号を追加します。このとき，既存のポート番号と重複しないようにしてください。

（例）ポート番号を「20248」として設定する場合

   jp1ajs2report3 20248/tcp

キューレスジョブを利用する場合は，キューレスジョブのセットアップをする。

次のコマンドを実行します。

   ajsqlsetup -F スケジューラーサービス名 -h 論理ホスト名

ajsqlsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlsetup」を参照してください。

スケジューラーサービスを追加したJP1/AJS3のサービスを再起動する。

設定した内容でスケジューラーサービスが追加され，起動します。

(b)　待機系での作業

待機系の組み込みDBを設定する。

実行系でセットアップをする際，新規に組み込みDBを作成した場合（jajs_setupコマンドの-Iオプションに，すでにある組み込みDBのセットアップ識別子を指定しなかった場合）だけ，この作業が必要です。組み込みDBのセットアップ識別子は，ajsembdbidlistコマンドで確認できます。

実行するコマンドを次に示します。

ajsembdbinstl
 -s 組み込みDBインストール媒体格納ディレクトリ
 -id セットアップ識別子
 -mh 論理ホスト名

ajsembdbbuild
 -conf 組み込みDB設定ファイル名

セットアップ識別子は，実行系で指定したのと同じものを指定してください。

組み込みDB設定ファイルは，実行系の組み込みDB構築時に出力したファイルを待機系にコピーしてください。

組み込みDB設定ファイルの出力先を次に示します。

組み込みDB運用ディレクトリ/conf/ajsdbst/ajsembdbセットアップ識別子.conf

各コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド」を参照してください。

（例）セットアップ識別子が「_JF3」，組み込みDB設定ファイルを「/tmp/ajsembdb_JF3.conf」に配置し，論理ホスト「node0」の組み込みDBを設定する場合

ajsembdbinstl
 -s /opt/jp1ajs2/tools/AJS3DB
 -id _JF3
 -mh node0

ajsembdbbuild
 -conf /tmp/ajsembdb_JF3.conf

実行系の共通定義情報を待機系に設定する。

実行系での作業が完了したあと，実行系でjbsgetcnfコマンドを実行し，共通定義情報を退避します。その退避ファイルを待機系にコピーし，退避ファイルを引数に指定してjbssetcnfコマンドを実行します。

実行するコマンドを次に示します。

実行系

jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

待機系

jbssetcnf 退避ファイル名

(a)の実行系での作業の手順5で設定したポート番号を待機系に設定する。

/etc/servicesファイルをエディターなどで開き，ポート番号を追加します。このとき，実行系で設定したポート番号と同じ番号を追加するようにしてください。

（例）ポート番号を「20248」として設定する場合

   jp1ajs2report3 20248/tcp

コマンド実行についての補足事項

スケジューラーサービスを多重起動している場合，「-F スケジューラーサービス名」オプションを指定しないでコマンドを実行すると，デフォルトのスケジューラーサービスに対する操作となります。

環境変数AJSCONFにスケジューラーサービス名を指定しておくと，-Fオプションを省略できます。

(2)　追加したスケジューラーサービスを削除する

スケジューラーサービスの削除は，実行系・待機系の両方で実行します。追加したスケジューラーサービスの削除手順を次に示します。

jajs_spmd_stopコマンドを実行して，JP1/AJS3サービスを停止する。

物理ホストのJP1/AJS3マネージャーも含め，すべてのJP1/AJS3サービスを停止してください。

注意事項

対象となる論理ホストに構築されているすべての組み込みDBを稼働状態にする必要があります。ajsembdbstatusコマンドに-s ust -id _JFn（nは1〜9またはA〜Zのどれか）オプションを指定して実行し，組み込みDBが稼働状態になっていること（UNIT-STATがONLINEになっていること）を確認してください。稼働状態になっていない場合は，ajsembdbstartコマンドに-id _JFnオプションを指定して実行してください。

対象となる組み込みDBのセットアップ識別子（_JFn）については，ajsembdbidlistコマンドを実行し確認してください。

ajsshmdelコマンドを実行して，共有メモリー情報を削除する。

ajsshmdelコマンドのパスは，「/opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdel」です。

（例）shの場合

   /opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdel >/dev/null 2>&1

（例）cshの場合

   /opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdel >&/dev/null

スケジューラーサービスを削除するためにjajs_setupコマンドを実行する。

jajs_setup -e -F スケジューラーサービス名

（例）スケジューラーサービス「AJSROOT3」を削除する場合

jajs_setup -e -F AJSROOT3

jajs_setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_setup」を参照してください。

なお，待機系ではjajs_setupコマンドの代わりにjbsunsetcnfコマンドを実行してください。

jbsunsetcnf  -i -h 論理ホスト名 -c JP1AJSMANAGER -n スケジューラーサービス名

（例）スケジューラーサービス「AJSROOT3」を削除する場合

jbsunsetcnf  -i -h LHOST -c JP1AJSMANAGER -n AJSROOT3

スケジューラーサービスを追加したときに作成したディレクトリを削除する。

jajs_setupコマンド実行時に作成した，次のディレクトリを削除してください。

-dオプションに指定したデータベースディレクトリ

-tオプションに指定したテンポラリーディレクトリ

-jオプションに指定したジョブ情報ディレクトリ

-bオプションに指定した退避情報ディレクトリ

注意事項

-Dオプションに指定した論理ホスト共有フォルダは，削除しないでください。

JP1/AJS3サービスを起動する。

手順1で停止したサービスを再起動し，スケジューラーサービスが削除されていることを確認します。

(3)　不要となったデータベース環境をアンインストールする

不要となったデータベース環境のアンインストール手順については，「6.1.1(3) 不要となったデータベース環境をアンインストールする」を参照してください。

(4)　スケジューラーサービス名を変更する

スケジューラーサービスの名称を変更すると，JP1/AJS3の各種機能に影響を与えます。例えば，ユニットが異常終了したり，正しく実行されなかったりするなどの現象が発生する場合があります。このため，スケジューラーサービスの名称変更は，運用開始前のスケジューラーサービスに対して実施することを推奨します。

クラスタ環境でスケジューラーサービスの名称変更をする場合，実行系および待機系の両方でjajs_setupコマンドを実行してください。また，待機系でjajs_setupコマンドを実行する場合は，必ず実行系の共通定義情報を待機系に反映する前に実施してください。

クラスタ環境でスケジューラーサービス名を変更する流れを次に示します。

実行系で，スケジューラーサービス名の変更手順を実施する。

運用開始前に実施する場合と運用開始後に実施する場合で，スケジューラーサービス名を変更する手順が異なります。手順については，「(a) 運用開始前にスケジューラーサービス名を変更する手順」または「(b) 運用開始後にスケジューラーサービス名を変更する手順」を参照してください。

実行系で次のコマンドを実行して，変更したスケジューラーサービス名が存在する論理ホストの共通定義情報を退避する。

jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

jbsgetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

待機系で，スケジューラーサービス名を変更する。

運用開始前に実施する場合と運用開始後に実施する場合で，スケジューラーサービス名を変更する手順が異なります。手順については，「(a) 運用開始前にスケジューラーサービス名を変更する手順」または「(b) 運用開始後にスケジューラーサービス名を変更する手順」を参照してください。

待機系で次のコマンドを実行して，手順2で退避した論理ホスト共通定義情報を待機系に反映する。

jbssetcnf 退避ファイル名

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

スケジューラーサービス名を，運用開始前に変更する手順と運用開始後に変更する手順を次に示します。

(a)　運用開始前にスケジューラーサービス名を変更する手順

jajs_setupコマンドを実行して，スケジューラーサービスの名称を変更する。

次のコマンドを実行します。

jajs_setup -r -F 変更前のスケジューラーサービス名 -A 変更後のスケジューラーサービス名

jajs_setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_setup」を参照してください。

(b)　運用開始後にスケジューラーサービス名を変更する手順

変更するスケジューラーサービスを停止し，スケジューラーサービスをコールドスタートする。

コールドスタート後は，名称変更の手順が終了するまでジョブネットを実行登録しないでください。

物理ホストとすべての論理ホストのJP1/AJS3サービスを停止する。

ajsshmdelコマンドを実行して共有メモリー情報を削除する。

ajsshmdelコマンドのパスは，「/opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdel」です。

（例）

shの場合：/opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdel >/dev/null 2>&1

cshの場合：/opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdel >&/dev/null

jajs_setupコマンドを実行して，スケジューラーサービスの名称を変更する。

（例）AJSROOT2をAJSROOT5に変更する場合の例を次に示します。

jajs_setup -r -F AJSROOT2 -A AJSROOT5

jajs_setupコマンド実行時にメッセージKAVS1133-Wが出力されなかった場合は，手順5，手順6を実行しないで，手順7以降の操作を実行してください。

jajs_setupコマンド実行時にメッセージKAVS1133-Wが出力された場合は，メッセージ中に出力される設定名称を確認してください。「ローカル日時」が出力されたときは手順5を，「サスペンド機能」が出力されたときは手順6の操作を実行してから，手順7以降の操作を実行してください。

注意事項

変更前のスケジューラーサービスにスケジューラーサービスローカル日時を設定している場合は，スケジューラーサービスの名称を変更する前に，スケジューラーサービスローカル日時とシステム日時の差分を取得しておいてください。スケジューラーサービスローカル日時は，ajslocaldateコマンドで取得してください。

システム日時の取得方法については，使用しているOSのドキュメントを参照してください。

スケジューラーサービスローカル日時の設定に失敗してメッセージKAVS1133-Wが出力された場合，手順5で，この差分を使用して変更後のスケジューラーサービスにスケジューラーサービスローカル日時を設定します。

ajslocaldateコマンドを実行して，スケジューラーサービスローカル日時を再設定する。

ajslocaldateコマンドを実行して，名称変更後のスケジューラーサービスに対してスケジューラーサービスローカル日時を設定します。

（例）スケジューラーサービスAJSROOT5のスケジューラーサービスローカル日時をホストの現在時刻より5分（300秒）進める場合

ajslocaldate -F AJSROOT5 -s 300

ajslocaldateコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajslocaldate」を参照してください。

サスペンド機能を再設定する。

ajssetupコマンドを実行して，名称変更後のスケジューラーサービスに対してサスペンド機能を有効にします。クラスタ環境の場合，共有ディスクが参照できる実行系または待機系のどちらか一方で実施します。

（例）スケジューラーサービスAJSROOT5のサスペンド機能を有効にする場合

ajssetup -F AJSROOT5 -m

ajssetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajssetup」を参照してください。

変更する前のスケジューラーサービス名が次に示す環境設定パラメーターに設定されている場合，jajs_configコマンドを実行して変更後のスケジューラーサービス名に変更する。

表17‒5　設定値を変更する必要のある環境設定パラメーター

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER]

"DEFAULTSERVICENAME"=

デフォルトスケジューラーサービス名

"REMNETSERVICENAME"=

リモートジョブネットを実行するスケジューラーサービス名

（例）デフォルトスケジューラーサービス名をAJSROOT5に変更する場合

jajs_config -k "[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER]" "DEFAULTSERVICENAME"="AJSROOT5"

（例）リモートジョブネットを実行するスケジューラーサービス名をAJSROOT5に変更する場合

jajs_config -k "[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER]" "REMNETSERVICENAME"="AJSROOT5"

JP1/AJS3サービスを起動する。

次に示す場合は，スケジューラーサービス起動後，必要に応じてスケジューラーサービス設定を変更または再設定する。

ユニット定義に変更前のスケジューラーサービス名を指定している場合

JP1/AJS3の連携機能で，変更前のスケジューラーサービスを監視対象や情報収集対象としている場合

(c)　スケジューラーサービス名を変更する場合の注意事項

次に示すスケジューラーサービスの環境設定パラメーターは，標準でスケジューラーサービス名を含むディレクトリパスを使用しています。

AJSSYSDIR

AJSLOGDIR

AJSDBDIRECTORY

AJSLOGFILE1

AJSLOGFILE2

スケジューラーサービス名の変更後，環境設定パラメーターを変更しなくても運用に影響はありませんが，必要に応じて変更後のスケジューラーサービス名を含むディレクトリパスに変更することを検討してください。

環境設定パラメーターAJSDBDIRECTORYを変更する場合，変更後にajssetupコマンドでサスペンド機能の再設定が必要です。共有ディスクが参照できる実行系または待機系のどちらか一方で実施してください。

環境設定パラメーターを変更するには，jajs_configコマンドを使用します。jajs_configコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_config」を参照してください。

各環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

17.2.8　論理ホスト環境のJP1/AJS3の起動および終了を制御する設定

論理ホスト環境のJP1/AJS3サービスを起動および終了時にJP1/AJS3を制御する設定方法について説明します。

(1)　キューレスエージェントサービス，キューレスファイル転送サービスの設定

キューレスエージェントサービス，キューレスファイル転送サービスの起動および停止については，「17.2.5 キューレスジョブ実行環境の設定」を参照してください。

(2)　JP1/AJS3 Check Managerサービス，JP1/AJS3 Check Agentサービスの設定

JP1/AJS3 Check Managerサービス，JP1/AJS3 Check Agentサービスの起動および停止の設定方法について説明します。

(a)　JP1/AJS3 Check Managerサービス，JP1/AJS3 Check Agentサービスの起動を設定する

viなどのエディターで次のファイルを開く。

/etc/opt/jp1ajs2/jajs_start.cluster

ファイルに記述されている，次の網掛け部分を削除する。

ファイルを閉じる。

(b)　JP1/AJS3 Check Managerサービス，JP1/AJS3 Check Agentサービスの停止を設定する

viなどのエディターで次のファイルを開く。

/etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop.cluster

ファイルに記述されている，次の網掛け部分を削除する。

ファイルを閉じる。

(3)　JP1/AJS3の起動時にJP1/AJS3のプロセスの状態を出力する設定

JP1/AJS3の起動時にJP1/AJS3のプロセスの状態を出力する設定方法について説明します。

viなどのエディターで次のファイルを開く。

/etc/opt/jp1ajs2/jajs_start.cluster

ファイルに記述されている，次の網掛け部分を削除する。

ファイルを閉じる。

(4)　JP1/AJS3が起動および停止するまでの待ち時間を調整する

(a)　JP1/AJS3が起動するまでの待ち時間を調整する

jajs_start.clusterコマンドは，JP1/AJS3の起動を確認するまで最大で60秒待ちます。ISAMファイル自動再編成機能の設定をした場合などには，JP1/AJS3が60秒以内に起動しないおそれがあります。この場合は，JP1/AJS3の起動を確認するまでの待ち時間を調整する必要があります。

JP1/AJS3の起動時間が140秒掛かる場合を例として，JP1/AJS3の起動を確認するまでの待ち時間の設定方法について説明します。

viなどのエディターで次のファイルを開く。

/etc/opt/jp1ajs2/jajs_start.cluster

ファイルに記述されている，次の網掛け部分を変更する。

ファイルを閉じる。

(b)　JP1/AJS3が停止するまでの待ち時間を調整する

jajs_stop.clusterコマンドはJP1/AJS3の停止を確認するまで最大で60秒待ちます。JP1/AJS3が60秒以内に停止しない場合は，JP1/AJS3の停止を確認するまでの待ち時間を調整する必要があります。

JP1/AJS3の停止に140秒掛かる場合を例として，JP1/AJS3の停止を確認するまでの待ち時間の設定方法について説明します。

viなどのエディターで次のファイルを開く。

/etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop.cluster

ファイルに記述されている，次の網掛け部分を変更する。

ファイルを閉じる。

17.3　クラスタ運用時の注意事項

クラスタ運用時の注意事項については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　11.6 クラスタシステムでの注意事項」を参照してください。

18　ディザスター・リカバリー運用時のセットアップ

この章では，JP1/AJS3をディザスター・リカバリー運用するシステムを構築する場合の，UNIXホストのセットアップについて説明します。

18.1　ディザスター・リカバリー運用時のセットアップの流れ

ここでは，JP1/AJS3をディザスター・リカバリー運用する場合のセットアップの流れについて説明します。

ディザスター・リカバリー運用時のセットアップの流れは，メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を同一名にするか別名にするかによって異なります。

ディザスター・リカバリー運用の概要については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　12.1 JP1/AJS3のディザスター・リカバリー運用」を参照してください。

18.1.1　ディザスター・リカバリー運用時のセットアップの流れ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を別名にする場合）

メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を別名にする場合の，ディザスター・リカバリー運用時のセットアップの流れを次の図に示します。

図18‒1　ディザスター・リカバリー運用のセットアップの流れ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を別名にする場合）

セットアップを開始する前に次の点を確認します。

コピー・ミラーリング機能を使用できる共有ディスクが用意されているか。

前提製品や関連製品をメインサイトとリモートサイトの論理ホスト環境に構築する場合は，ディスクのコピー・ミラーリング機能に対応している製品だけをコピーの対象にしてください。

共有ディスク間のコピーが停止しているか。

停止されていない場合は，ハードウェアの操作で共有ディスク間のコピーを停止してください。

リモートボリュームが書き込みできる状態になっているか。

手順については，使用しているハードウェアのマニュアルを参照してください。

メインサイトおよびリモートサイトのセットアップ手順の詳細については，次の個所を参照してください。

メインサイトのセットアップ

「18.2.1 メインサイトのセットアップ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を別名にする場合）」

リモートサイトのセットアップ

「18.2.3 リモートサイトのセットアップ」

また，JP1/AJS3 - Agentのセットアップ手順の詳細については，必要に応じて「18.3 JP1/AJS3 - Agentのセットアップ」を参照してください。

18.1.2　ディザスター・リカバリー運用時のセットアップの流れ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を同一名にする場合）

メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を同一名にする場合の，ディザスター・リカバリー運用時のセットアップの流れを次の図に示します。

図18‒2　ディザスター・リカバリー運用のセットアップの流れ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を同一名にする場合）

セットアップを開始する前に次の点を確認します。

コピー・ミラーリング機能を使用できる共有ディスクが用意されているか。

前提製品や関連製品をメインサイトとリモートサイトの論理ホスト環境に構築する場合は，ディスクのコピー・ミラーリング機能に対応している製品だけをコピーの対象にしてください。

共有ディスク間のコピーが停止しているか。

停止されていない場合は，ハードウェアの操作で共有ディスク間のコピーを停止してください。

リモートボリュームが書き込みできる状態になっているか。

手順については，使用しているハードウェアのマニュアルを参照してください。

メインサイトおよびリモートサイトのセットアップ手順の詳細については，次の個所を参照してください。

メインサイトのセットアップ

「18.2.2 メインサイトのセットアップ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を同一名にする場合）」

リモートサイトのセットアップ

「18.2.3 リモートサイトのセットアップ」

また，JP1/AJS3 - Agentのセットアップ手順の詳細については，必要に応じて「18.3 JP1/AJS3 - Agentのセットアップ」を参照してください。

18.2　メインサイトおよびリモートサイトのセットアップ

ディザスター・リカバリー運用に対応するための，メインサイトおよびリモートサイトのセットアップについて説明します。

18.2.1　メインサイトのセットアップ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を別名にする場合）

メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を別名にする場合の，メインサイトのセットアップ手順について説明します。

なお，非クラスタ環境の場合は，実行系での作業だけを実施してください。

注意事項

ここで説明する手順は，メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を別名にする場合にだけ対応しています。メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を同一名にする場合は，「18.2.2 メインサイトのセットアップ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を同一名にする場合）」を参照してください。

図18‒3　メインサイトのセットアップ手順

実行系および待機系で，次のホストをセットアップする。

JP1/Baseの物理ホスト※1

JP1/Baseの論理ホスト

JP1/AJS3の物理ホスト※1

JP1/AJS3の論理ホスト※2

注※1

すでにセットアップされている場合は，セットアップする必要はありません。

注※2

JP1/AJS3の論理ホストは，ハードウェアが持つディスクのコピー・ミラーリング機能を使用できる共有ディスクを使用します。

メインサイトのセットアップ手順は，クラスタ運用の場合と同じです。セットアップの詳細については，「17. クラスタ運用時のセットアップ」を参照してください。

注意事項

JP1/AJS3の構成が標準構成で，かつサブミットジョブまたはQUEUEジョブを実行する場合，実行系のJP1/AJS3 - Managerでjpqimportコマンドを実行する前にサブミットジョブの実行環境構成定義ファイルにリモートサイトのマネージャーホストをジョブ実行エージェントとして追加します。

あらかじめ，メインサイトとリモートサイトの両方のマネージャーホストをジョブ実行エージェントとして設定しておくと，リモートサイト側に運用を切り替えたあとも，リモートサイトのマネージャーホストで改めて設定しなくてもサブミットジョブおよびQUEUEジョブを実行できます。

jpqimportコマンドおよびサブミットジョブの実行環境構成定義ファイルについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　jpqimport」を参照してください。

マネージャー用接続元制限機能を有効にしており，かつメインサイトとリモートサイトの論理ホストのIPアドレスが異なる場合，マネージャー用接続許可設定ファイルに，リモートサイトの論理ホストのIPアドレスも設定します。

エージェント用接続元制限機能を有効にしており，かつメインサイトとリモートサイトの論理ホストのIPアドレスが異なる場合，自ホスト上でジョブを実行するときは，エージェント用接続許可設定ファイルに，リモートサイトの論理ホストのIPアドレスを設定します。

あらかじめ，メインサイトとリモートサイトの両方のIPアドレスを設定しておくと，リモートサイト側に運用を切り替えたあと，リモートサイトの接続許可設定ファイルを改めて設定しなくて済みます。

JP1/AJS3への接続を制限する設定については，「14.4 JP1/AJS3への接続を制限する設定」を参照してください。

実行系でajsembdbidlistコマンドを実行して，JP1/AJS3の論理ホストの組み込みDB情報を記録する。

次の内容を記録します。

組み込みDBのインストール先ディレクトリ

セットアップ識別子

リモートサイトをセットアップするときに，ここで記録した内容と同じ値を指定します。

ajsembdbidlistコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbidlist」を参照してください。

実行系で，ディザスター・リカバリー運用設定情報をエクスポートする。

次のコマンドを実行します。

jajs_rpenvexport -h メインサイトの論理ホスト名 -d 出力ディレクトリ名

実行系で，JP1/AJS3の論理ホストをメインサイトとして設定する。

次のコマンドを実行します。

jajs_rpsite -h メインサイトの論理ホスト名 -m SET

18.2.2　メインサイトのセットアップ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を同一名にする場合）

メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を同一名にする場合の，メインサイトのセットアップ手順について説明します。

なお，非クラスタ環境の場合は，実行系での作業だけを実施してください。

注意事項

ここで説明する手順は，メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を同一名にする場合にだけ対応しています。メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を別名にする場合は，「18.2.1 メインサイトのセットアップ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を別名にする場合）」を参照してください。

ディザスター・リカバリー運用の設定変更の場合など，すでに論理ホストがセットアップされているときは，次の作業を実施してください。

1. 実行系でJP1/AJS3の論理ホストをメインサイトとして設定します。次のコマンドを実行してください。

jajs_rpsite -h 論理ホスト名 -m SETSAME

2. 実行系の共通定義情報を待機系にコピーします。実行系で次のコマンドを実行し，共通定義情報を退避します。

jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

3. 退避ファイルを待機系にコピーしてから，退避ファイルを引数に指定してjbssetcnfコマンドを実行します。次のコマンドを実行してください。

jbssetcnf 退避ファイル名

4. ディザスター・リカバリー運用設定を変更します。手順については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　12.3.2 ディザスター・リカバリー運用設定変更の手順」を参照してください。

図18‒4　メインサイトのセットアップ手順

実行系で，次のホストをセットアップする。

JP1/Baseの物理ホスト※1

JP1/Baseの論理ホスト

JP1/AJS3の物理ホスト※1

JP1/AJS3の論理ホスト※2

注※1

すでにセットアップされている場合は，セットアップする必要はありません。

注※2

JP1/AJS3の論理ホストは，ハードウェアが持つディスクのコピー・ミラーリング機能を使用できる共有ディスクを使用します。

セットアップ手順は，クラスタ運用の場合と同じです。セットアップの詳細については，「17.2.2(1) 実行系での作業（JP1/AJS3 - Manager）」を参照してください。

注意事項

マネージャー用接続元制限機能を有効にしており，かつメインサイトとリモートサイトの論理ホストのIPアドレスが異なる場合，マネージャー用接続許可設定ファイルに，リモートサイトの論理ホストのIPアドレスも設定します。

エージェント用接続元制限機能を有効にしており，かつメインサイトとリモートサイトの論理ホストのIPアドレスが異なる場合，自ホスト上でジョブを実行するときは，エージェント用接続許可設定ファイルに，リモートサイトの論理ホストのIPアドレスを設定します。

あらかじめ，メインサイトとリモートサイトの両方のIPアドレスを設定しておくと，リモートサイト側に運用を切り替えたあと，リモートサイトの接続許可設定ファイルを改めて設定しなくて済みます。

JP1/AJS3への接続を制限する設定については，「14.4 JP1/AJS3への接続を制限する設定」を参照してください。

実行系でajsembdbidlistコマンドを実行して，JP1/AJS3の論理ホストの組み込みDB情報を記録する。

次の内容を記録します。

組み込みDBのインストール先ディレクトリ

セットアップ識別子

リモートサイトをセットアップするときに，ここで記録した内容と同じ値を指定します。

ajsembdbidlistコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbidlist」を参照してください。

待機系で，次のホストをセットアップする。

JP1/Baseの物理ホスト※

JP1/AJS3の物理ホスト※

注※

すでにセットアップされている場合は，セットアップする必要はありません。

実行系で，JP1/AJS3の論理ホストをメインサイトとして設定する。

次のコマンドを実行します。

jajs_rpsite -h 論理ホスト名 -m SETSAME

待機系で，次のホストをセットアップする。

JP1/Baseの論理ホスト

JP1/AJS3の論理ホスト※

注※

JP1/AJS3の論理ホストは，ハードウェアが持つディスクのコピー・ミラーリング機能を使用できる共有ディスクを使用します。

セットアップ手順は，クラスタ運用の場合と同じです。セットアップの詳細については，「17.2.2(2) 待機系での作業（JP1/AJS3 - Manager）」を参照してください。

実行系で，ディザスター・リカバリー運用設定情報をエクスポートする。

次のコマンドを実行します。

jajs_rpenvexport -h 論理ホスト名 -d 出力ディレクトリ名

18.2.3　リモートサイトのセットアップ

リモートサイトのセットアップ手順について説明します。

なお，非クラスタ環境の場合は，実行系での作業だけを実施してください。

図18‒5　リモートサイトのセットアップ手順

(1)　リモートサイトの設定手順

リモートサイトのセットアップ手順について説明します。

注意事項

ここで説明する手順は，メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を同一名にするか別名にするかに関係なく，共通です。

メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名が同一名の場合，手順の中でコマンドの引数として指定する「リモートサイトの論理ホスト名」は，メインサイトの論理ホスト名と同一です。

実行系および待機系で，JP1/Baseの物理ホストをセットアップする。

JP1/Baseがすでにセットアップされている場合，ここでのセットアップは不要です。

JP1/Baseのセットアップ手順は，クラスタ運用の場合と同じです。詳細については，「17. クラスタ運用時のセットアップ」を参照してください。

実行系で，JP1/Baseの論理ホストをセットアップする。

JP1/Baseのセットアップ手順は，クラスタ運用の場合と同じです。詳細については，「17. クラスタ運用時のセットアップ」を参照してください。

実行系および待機系で，JP1/AJS3の物理ホストをセットアップする。

メインサイトと同じオプションを指定してセットアップします。

JP1/AJS3がすでにセットアップされている場合，ここでのセットアップは不要です。

JP1/AJS3の物理ホストのセットアップ手順は，クラスタ運用の場合と同じです。詳細については，「17. クラスタ運用時のセットアップ」を参照してください。

実行系でJP1/Baseの共通定義情報を退避し，待機系に共通定義情報を設定する。

実行系での作業が完了したあと，実行系でjbsgetcnfコマンドを実行し，JP1/Baseの共通定義情報を退避します。その退避ファイルを待機系にコピーし，退避ファイルを引数に指定してjbssetcnfコマンドを実行します。

実行するコマンドを次に示します。

実行系

jbsgetcnf -h リモートサイトの論理ホスト名 > 退避ファイル名

待機系

jbssetcnf 退避ファイル名

待機系でJP1/Baseの論理ホストをセットアップする。

JP1/Baseのセットアップ手順は，クラスタ運用の場合と同じです。詳細については，「17. クラスタ運用時のセットアップ」を参照してください。

実行系で，JP1/AJS3の論理ホストの組み込みDBをインストールする。

次のコマンドを実行します。

ajsembdbinstl -s 組み込みDBのインストール媒体格納ディレクトリ
              -mh リモートサイトの論理ホスト名
              -i 組み込みDBのインストール先ディレクトリ
              -id セットアップ識別子

-iオプションおよび-idオプションには，次の手順で記録した値と同じ値を指定します。

リモートサイトの論理ホスト名を，メインサイトと別名にする場合

「18.2.1 メインサイトのセットアップ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を別名にする場合）」の手順2

リモートサイトの論理ホスト名を，メインサイトと同一名にする場合

「18.2.2 メインサイトのセットアップ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を同一名にする場合）」の手順2

ajsembdbinstlコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbinstl」を参照してください。

実行系で，ディザスター・リカバリー運用設定情報をインポートする。

jajs_rpenvimportコマンドを実行して，メインサイトのディザスター・リカバリー運用設定情報を，リモートサイトにインポートします。

コマンドを実行する前に，ディザスター・リカバリー運用設定情報がリモートサイトの他ホストと重複していないか確認してください。また，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_rpenvimport」の注意事項を参照してください。

jajs_rpenvimportコマンドの実行形式を次に示します。

jajs_rpenvimport -e リモートサイトの実行系物理ホスト名
                 -h リモートサイトの論理ホスト名
                 -d 入力ディレクトリ名

-dオプションには，次の手順で指定した出力ディレクトリ名と同じ値を指定します。

リモートサイトの新規セットアップの場合（リモートサイトの論理ホスト名を，メインサイトと別名にするとき）

「18.2.1 メインサイトのセットアップ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を別名にする場合）」の手順3

リモートサイトの新規セットアップの場合（リモートサイトの論理ホスト名を，メインサイトと同一名にするとき）

「18.2.2 メインサイトのセットアップ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を同一名にする場合）」の手順6

メインサイトの再構築の場合

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　12.2.2 メインサイトを再構築する」の手順1

実行系で，JP1/AJS3の論理ホストをリモートサイト用にセットアップする。

次のコマンドを実行します。

jajs_setup_cluster -h リモートサイトの論理ホスト名
                   -F スケジューラーサービス名
                   -R

実行系で，必要に応じて個別に情報を設定する。

ディザスター・リカバリー運用設定情報をインポートしても，設定されない情報があります。インポートされない情報も設定する必要がある場合，個別に設定します。インポートされない情報の個別設定の方法については，「18.2.3(3) リモートサイトの個別設定」を参照してください。

待機系で，手順6〜9を実行する。

(2)　ディザスター・リカバリー運用設定情報のエクスポートとインポート

次の操作をする場合，メインサイトとリモートサイトのJP1/AJS3 - Managerの設定を合わせるために，設定したサイトのディザスター・リカバリー運用設定情報をエクスポートし，合わせる側のサイトでインポートします。

新規にメインサイトの環境を構築してリモートサイトに反映する

拠点が停止したあと，メインサイトの環境を再構築する際にリモートサイトの設定内容を反映する

運用中にメインサイトの各種設定や構成を変更してリモートサイトに反映する

ディザスター・リカバリー運用設定情報のエクスポートとインポートで設定される情報を次の表に示します。

表18‒1　ディザスター・リカバリー運用設定情報のエクスポートとインポートで設定される情報

項番

設定される情報

1

次の定義キー配下の，すべての環境設定パラメーター（サブキーを含む）

[論理ホスト名¥JP1AJS2]

[論理ホスト名¥JP1AJSMANAGER]※1

[論理ホスト名¥JP1AOMMANAGER]

[論理ホスト名¥JP1AOMAGENT]

[論理ホスト名¥JP1NBQAGENT]

[論理ホスト名¥JP1NBQMANAGER]

[論理ホスト名¥JP1NBQCLIENT]

[論理ホスト名¥JP1NBQNOTIFY]

[論理ホスト名¥JP1QLAGENT]※2

[論理ホスト名¥JP1AJS2CONSOLEMANAGER]※2

2

組み込みDB定義ファイル

注※1

この定義キーが存在しない場合は，論理ホストが作成されていないと見なされ，エクスポートされません。

注※2

オプション機能で使用する定義キーのため，存在しない場合もあります。

(3)　リモートサイトの個別設定

ディザスター・リカバリー運用設定情報のエクスポートとインポートで設定されない情報は，リモートサイトで個別に設定が必要です。

ディザスター・リカバリー運用設定情報のエクスポートとインポートで設定されない情報を次の表に示します。

表18‒2　ディザスター・リカバリー運用設定情報のエクスポートとインポートで設定されない情報

項番

情報の種類

設定されない情報

必要な設定

1

システム設定

ポート番号

servicesファイルのポート番号の設定

2

ファイアウォール設定

ポートのファイアウォール透過設定

3

全般

トレースファイルサイズ

次のトレースログファイルサイズの設定

JP1/AJS3のトレースログファイル

JP1/AJS3 Check ManagerサービスまたはJP1/AJS3 Check Agentサービスのトレースログファイル

キューレスジョブ機能のトレースログファイル

JP1/AJS3 Console ManagerまたはJP1/AJS3 Console Agentのトレースログファイル

4

環境設定パラメーター

物理ホストの環境設定パラメーターの設定

5

シェル

シェルのカスタマイズ

6

スケジューラー

スケジューラーサービスの追加または削除

スケジューラーサービスを追加または削除した場合に，対応する組み込みDBのインストールまたはアンインストール

7

JP1/AJS3のスケジューラーサービスローカル日時

ajslocaldateコマンドでのJP1/AJS3のスケジューラーサービスローカル日時の変更

8

イベント・アクション

JP1イベント送信ジョブの送信先ホスト

JP1イベント送信ジョブで他ホストにJP1イベントを送信する場合の通信の設定

9

メールシステム連携

メールシステム連携機能の設定

10

定義内容の事前チェック

定義内容の事前チェック機能

定義内容の事前チェック機能のセットアップまたはアンセットアップ

11

キューレスジョブ

キューレスジョブ機能

キューレスジョブ機能のセットアップまたはアンセットアップ

12

JP1/AJS3 Console

JP1/AJS3 Consoleの設定

JP1/AJS3 Console機能のセットアップまたはアンセットアップ

13

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS3 - Viewの特定のメニューを不活性にする機能

マネージャーホスト上に設定ファイルを配置

14

前提製品，関連製品，連携製品

JP1イベントサービスの転送先ホスト

他ホストから転送されるJP1イベントをJP1イベント受信監視ジョブで監視する場合の設定

15

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携

JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携機能を使用する場合の設定

16

JP1/IM - Planning Operation

JP1/IM - Planning Operationで使用するスケジューラーサービスに対する設定

個別に設定が必要な内容を，次に説明します。

(a)　ポート番号

ポート番号の設定を合わせます。

ポート番号は，servicesファイルを変更して設定してください。

(b)　ファイアウォール設定

ポート番号のファイアウォール透過の設定を合わせます。

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.3.5 ファイアウォールを設定した環境の構成例と通信設定」を参照してください。

(c)　トレースファイルサイズ

次のトレースログファイルサイズの設定を合わせます。

JP1/AJS3のトレースログファイル

JP1/AJS3 Check ManagerサービスまたはJP1/AJS3 Check Agentサービスのトレースログファイル

キューレスジョブ機能のトレースログファイル

JP1/AJS3 Console ManagerまたはJP1/AJS3 Console Agentのトレースログファイル※

注※

メインサイトとリモートサイトでJP1/AJS3 Consoleを使用していない場合は，必要ありません。

JP1/AJS3，JP1/AJS3 Check Managerサービス，またはJP1/AJS3 Check Agentサービスのトレースログファイルサイズの設定を変更する場合は，ajstrsetszコマンドまたはajschktrsetszコマンドを使用します。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド」を参照してください。

キューレスジョブ機能のトレースログファイルサイズを変更する場合は，ajsqltrsetszコマンドおよびajsqlexecsetszコマンドを使用します。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド」を参照してください。

JP1/AJS3 Console ManagerまたはJP1/AJS3 Console Agentのトレースログファイルサイズを変更する場合は，ajscmtrsetszコマンドまたはajscatrsetszコマンドを使用します。コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド」を参照してください。

(d)　環境設定パラメーター

物理ホストの環境設定パラメーターの設定を合わせます。物理ホストの環境設定パラメーターは，物理ホストと論理ホストで共通ではない定義キー（[JP1_DEFAULT¥・・・]で始まる定義キー）配下にある環境設定パラメーターです。環境設定パラメーターの設定手順については，「14.2 環境設定パラメーターの設定」を参照してください。

なお，論理ホストの環境設定パラメーターは，ディザスター・リカバリー運用設定情報をインポートすると設定されます。

(e)　シェル

シェルのカスタマイズ内容を合わせます。

表18‒3　カスタマイズ内容を合わせる必要があるファイル（シェル）

項番

シェル

参照先

1

jajs_killall.cluster

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　11.4.1 JP1/AJS3強制停止シェルスクリプト（jajs_killall.clusterコマンド）」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　jajs_killall.cluster（UNIX限定）」

2

jajs_start

「15.7.1 JP1/AJS3サービスの自動起動および自動終了の設定」

3

jajs_stop

4

jajs_start.cluster

「17.2.5 キューレスジョブ実行環境の設定」

5

jajs_stop.cluster

6

jajscm_start※

「15.7.1(4) JP1/AJS3 Consoleサービスの自動起動および自動終了を設定する」

7

jajscm_stop※

8

jajsca_start※

9

jajsca_stop※

注※

メインサイトとリモートサイトでJP1/AJS3 Consoleを使用していない場合は，必要ありません。

(f)　スケジューラーサービスの追加または削除

スケジューラーサービスを追加または削除した場合，対応する組み込みDBをインストールまたはアンインストールします。組み込みDBのインストールにはajsembdbinstlコマンドを，組み込みDBのアンインストールにはajsembdbuninstlコマンドを実行します。

各コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド」を参照してください。

(g)　JP1/AJS3のスケジューラーサービスローカル日時

JP1/AJS3のスケジューラーサービスローカル日時を合わせます。ajslocaldateコマンドを使用して変更した場合，リモートサイトのJP1/AJS3を起動する前に，リモートサイトでもajslocaldateコマンドを実行してください。

ajslocaldateコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　8.6 スケジューラーサービスのローカル日時を定義する」を参照してください。

(h)　JP1イベント送信ジョブの送信先ホスト

JP1イベント送信ジョブで他ホストにJP1イベントを送信する場合，メインサイトとリモートサイトの両方で送信先ホストと通信できるように設定します。

(i)　メールシステム連携

メールシステムと連携のセットアップ状況を合わせます。

メールシステム連携の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　2. メールシステムとの連携」を参照してください。

メールシステム連携の運用を変更した場合は，物理ホストのJP1/AJS3 Mailサービスを再起動する必要があります。

(j)　定義内容の事前チェック機能

定義内容の事前チェック機能を設定した場合は合わせます。

定義内容の事前チェック機能の設定にはajschksetupコマンドを使用します。詳細については，「15.5.1 JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能の設定」を参照してください。

なお，定義内容の事前チェック機能の設定を変更した場合は，物理ホストの次のサービスを再起動する必要があります。

JP1/AJS3 Check Managerサービス

JP1/AJS3 Check Agentサービス

(k)　キューレスジョブ機能

キューレスジョブ機能をセットアップした場合は合わせます。リモートサイトでキューレスジョブ機能をセットアップする場合は，ajsqlsetupコマンドに-ncオプションを指定して実行します。

ajsqlsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　ajsqlsetup」を参照してください。

キューレスジョブ機能の運用を変更した場合は，物理ホストのキューレスエージェントサービスを再起動する必要があります。

(l)　JP1/AJS3 Consoleの設定

JP1/AJS3 Consoleをセットアップした場合は合わせます。JP1/AJS3 Console Managerをセットアップする場合はjp1ajs2cmsetupコマンド，JP1/AJS3 Console Agentをセットアップする場合はjp1ajs2casetupコマンドを使用します。

詳細については，「13.3 JP1/AJS3 Consoleで必要なセットアップ」を参照してください。

JP1/AJS3 Consoleの運用を変更した場合は，物理ホストの次のサービスを再起動する必要があります。

JP1/AJS3 Console Managerサービス

JP1/AJS3 Console Agentサービス

(m)　JP1/AJS3 - Viewの特定のメニューを不活性にする機能

JP1/AJS3 - Viewで特定のメニューを不活性にする機能を使用する場合は合わせます。

詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド　11.3.9 特定のメニューを不活性にする」を参照してください。

(n)　JP1イベントサービスの転送先ホスト

メインサイトの外にある他ホストから転送されるJP1イベントをJP1イベント受信監視ジョブで監視する場合，転送元でメインサイトとリモートサイトの両方への転送設定をします。

(o)　JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携

メインサイトとリモートサイトの両方でCm2連携の設定をします。同一のシンボルでは監視できないため，NNM側でメインサイトとリモートサイトのシンボルを作成します。

JP1/AJS3とJP1/Cm2/NNM，またはJP1/AJS3とHP NNMとの連携については，次のマニュアルを参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　付録A JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMを使った監視」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　付録B JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMに通知するイベント」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド　付録C JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMとの連携で使用するコマンド」

(p)　JP1/IM - Planning Operation

メインサイトでJP1/IM - Planning Operationを使用している場合，リモートサイトでJP1/IM - Planning Operationで使用するスケジューラーサービスに対する設定を行います。必要な設定は，メインサイトで通常のスケジューラーサービスを追加した場合と同じです。

18.3　JP1/AJS3 - Agentのセットアップ

ディザスター・リカバリー運用に対応するための，JP1/AJS3 - Agentのセットアップについて説明します。

メインサイトとリモートサイトでJP1/AJS3 - Agentを共有している場合

JP1/AJS3 - Agentの環境構築が完了していることを確認してください。

注意事項

メインサイトとリモートサイトの論理ホストのIPアドレスが異なる場合，次の点も確認してください。

エージェントホストが，メインサイトとリモートサイト両方のマネージャーホストと通信できること。

JP1/AJS3への接続元制限を有効にしている場合，エージェント用接続許可設定ファイルに，メインサイトとリモートサイト両方のマネージャーホストのIPアドレスを設定していること。

メインサイトとリモートサイトでJP1/AJS3 - Agentを共有していない場合

JP1/AJS3 - Agentの環境構築が完了していることを確認してください。

19　アンインストール

この章では，JP1/BaseおよびJP1/AJS3のアンインストールについて説明します。

19.1　JP1/Baseのアンインストール

JP1/Baseをアンインストールする場合，自動アンインストール機能を使用してください。JP1/Baseのアンインストール機能を使用すると，統合トレースログ機能（HTNRLib2）もアンインストールされます。

JP1/Baseのアンインストールの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

なお，JP1/Baseは，JP1/AJS3のアンインストール後にアンインストールしてください。JP1/AJS3がアンインストールできなくなることがあります。

19.2　JP1/AJS3シリーズプログラムのアンインストール

この節では，JP1/AJS3シリーズプログラム（JP1/AJS3 - Manager，JP1/AJS3 - Agent）のアンインストール方法を，インストール先ホストのOSごとに説明します。

注意事項

JP1/AJS3をアンインストールすると，JP1/AJS3のプログラムが削除され，ユーザー環境（データベースや環境設定ファイルなど）そのものも削除されます。そのため，JP1/AJS3をアンインストール後に，新たにJP1AJS3をインストールすると，すべて最初から設定し直す必要があります。

なお，JP1/AJS3を論理ホスト上で構築している場合，アンインストールしても論理ホスト上のユーザー環境（データベースや環境設定ファイルなど）は削除されません。必要に応じて「17.2.6 論理ホストの削除」に記載されている手順に従って，論理ホストを削除してください。

JP1/AJS3のアンインストール前にJP1/Baseがアンインストールされると，JP1/AJS3のアンインストールができません。JP1/AJS3のアンインストール実行前に必ずJP1/Baseがインストールされていることを確認してください。

クラスタ運用を行っている場合は，JP1/AJS3のアンインストールの前にJP1/Baseで論理ホストの削除を実行してください。論理ホストの削除の詳細については，「17.2.6 論理ホストの削除」を参照してください。

ディザスター・リカバリー運用をしている場合は，アンインストールする前に，メインサイトおよびリモートサイトでディザスター・リカバリー運用を解除する必要があります。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　12.4 ディザスター・リカバリー運用をやめる場合の操作」を参照してください。

JP1/AJS3シリーズプログラムのアンインストールをすると，次に示すディレクトリおよび配下のファイルはすべて削除されます。次に示すディレクトリ配下のファイルを退避しておく必要がある場合，アンインストールする前にファイルをほかのディレクトリにコピーしてください。また，アンインストール後にディレクトリが残っていた場合は，ディレクトリおよび配下のファイルを削除してください。

JP1/AJS3 - Manager

/etc/opt/jp1ajs2，/opt/jp1ajs2，/var/opt/jp1ajs2，/etc/opt/jp1ajs2cm，/opt/jp1ajs2cm，/var/opt/jp1ajs2cm

JP1/AJS3 - Agent

/etc/opt/jp1ajs2，/opt/jp1ajs2，/var/opt/jp1ajs2

19.2.1　HP-UXの場合のアンインストール

HP-UXの場合のアンインストール手順を説明します。

JP1/AJS3シリーズプログラムをアンインストールするホストにスーパーユーザーでログインするかまたはsuコマンドでユーザーをスーパーユーザーに変更する。

すべてのプログラムを終了する。

既存のJP1シリーズのプログラムが動作している場合，必ず停止しておいてください。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動する。

/etc/hitachi_setup

Hitachi PP Installerが起動され，初期画面が表示されます。

初期画面で「D」を入力する。

アンインストールできるプログラムの一覧が表示されます。

アンインストールするJP1/AJS3シリーズプログラムを選択し，「D」を入力する。

選択したプログラムがアンインストールされます。

なお，プログラムを選択するには，カーソルを移動させ，スペースバーで選択します。

アンインストールが正常終了したら，「Q」を入力する。

Hitachi PP Installerの初期画面に戻ります。

JP1/AJS3 - Managerのアンインストールに失敗した場合，syslogにメッセージKAVS2128-Eが出力されていないか確認してください。メッセージKAVS2128-Eが出力されている場合は，JP1/AJS3_Databaseの削除に失敗しています。この場合，メッセージKAVS2128-Eの対処方法に従って対処してください。

必要に応じて，JP1/AJS3で作成したユーザーファイルを削除する。

19.2.2　Solarisの場合のアンインストール

Solarisの場合のアンインストール手順を説明します。

JP1/AJS3シリーズプログラムをアンインストールするホストにスーパーユーザーでログインするかまたはsuコマンドでユーザーをスーパーユーザーに変更する。

すべてのプログラムを終了する。

既存のJP1シリーズのプログラムが動作している場合，必ず停止しておいてください。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動する。

/etc/hitachi_setup

Hitachi PP Installerが起動され，初期画面が表示されます。

初期画面で「D」を入力する。

アンインストールできるプログラムの一覧が表示されます。

アンインストールするJP1/AJS3シリーズプログラムを選択し，「D」を入力する。

選択したプログラムがアンインストールされます。

なお，プログラムを選択するには，カーソルを移動させ，スペースバーで選択します。

アンインストールが正常終了したら，「Q」を入力する。

Hitachi PP Installerの初期画面に戻ります。

JP1/AJS3 - Managerのアンインストールに失敗した場合，syslogにメッセージKAVS2128-Eが出力されていないか確認してください。メッセージKAVS2128-Eが出力されている場合は，JP1/AJS3_Databaseの削除に失敗しています。この場合，メッセージKAVS2128-Eの対処方法に従って対処してください。

必要に応じて，JP1/AJS3で作成したユーザーファイルを削除する。

19.2.3　AIXの場合のアンインストール

AIXの場合のアンインストール手順を説明します。

JP1/AJS3シリーズプログラムをアンインストールするホストにスーパーユーザーでログインするかまたはsuコマンドでユーザーをスーパーユーザーに変更する。

すべてのプログラムを終了する。

既存のJP1シリーズのプログラムが動作している場合，必ず停止しておいてください。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動する。

/etc/hitachi_setup

Hitachi PP Installerが起動され，初期画面が表示されます。

初期画面で「D」を入力する。

アンインストールできるプログラムの一覧が表示されます。

アンインストールするJP1/AJS3シリーズプログラムを選択し，「D」を入力する。

選択したプログラムがアンインストールされます。

なお，プログラムを選択するには，カーソルを移動させ，スペースバーで選択します。

アンインストールが正常終了したら，「Q」を入力する。

Hitachi PP Installerの初期画面に戻ります。

JP1/AJS3 - Managerのアンインストールに失敗した場合，syslogにメッセージKAVS2128-Eが出力されていないか確認してください。メッセージKAVS2128-Eが出力されている場合は，JP1/AJS3_Databaseの削除に失敗しています。この場合，メッセージKAVS2128-Eの対処方法に従って対処してください。

必要に応じて，JP1/AJS3で作成したユーザーファイルを削除する。

19.2.4　Linuxの場合のアンインストール

Linuxの場合のアンインストール手順を説明します。

JP1/AJS3シリーズプログラムをアンインストールするホストにスーパーユーザーでログインするかまたはsuコマンドでユーザーをスーパーユーザーに変更する。

すべてのプログラムを終了する。

既存のJP1シリーズのプログラムが動作している場合，必ず停止しておいてください。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動する。

/etc/hitachi_setup

Hitachi PP Installerが起動され，初期画面が表示されます。

初期画面で「D」を入力する。

アンインストールできるプログラムの一覧が表示されます。

アンインストールするJP1/AJS3シリーズプログラムを選択し，「D」を入力する。

選択したプログラムがアンインストールされます。

なお，プログラムを選択するには，カーソルを移動させ，スペースバーで選択します。

アンインストールが正常終了したら，「Q」を入力する。

Hitachi PP Installerの初期画面に戻ります。

JP1/AJS3 - Managerのアンインストールに失敗した場合，syslogにメッセージKAVS2128-Eが出力されていないか確認してください。メッセージKAVS2128-Eが出力されている場合は，JP1/AJS3_Databaseの削除に失敗しています。この場合，メッセージKAVS2128-Eの対処方法に従って対処してください。

必要に応じて，JP1/AJS3で作成したユーザーファイルを削除する。

付録

付録A　インストールおよびセットアップ時の作業チェック

付録A.1　インストールおよびセットアップ時のチェックリスト（Windowsホストの場合）

JP1/AJS3のインストールおよびセットアップ時のチェックリストを示します。

(1)　JP1/AJS3 - Manager用のチェックリスト

インストールおよびセットアップ時のチェックリストを次に示します。

表A‒1　インストールおよびセットアップ時のチェックリスト（JP1/AJS3 - Manager用）

分類

作業内容

Base

AJS3

確認

インストール

JP1/Baseのインストール

○

−

JP1/AJS3 - Managerのインストール

−

○

ユーザー情報の設定

認証サーバの設定

△※

−

JP1ユーザーの登録

△※

−

JP1権限レベルの設定

△※

−

ユーザーマッピング

△※

−

サービスアカウントの設定

JP1/AJS3サービスアカウントの設定

−

△※

スケジューラーサービス環境の設定

必要に応じた環境設定パラメーターの設定

−

△※

ジョブ実行環境の設定

必要に応じた環境設定パラメーターの設定

−

△※

イベントサービス環境の設定

必要に応じた環境設定パラメーターの設定

−

△※

キューレスジョブ実行環境の設定

必要に応じた環境設定パラメーターの設定

−

△※

JP1/AJS3 Console環境の設定

JP1/AJS3 Console Manager環境設定ファイル（ajs2cm.conf）の設定・変更

−

△※

ユーザー環境の設定

トレースログファイルの拡張

−

△

その他の環境設定

スケジューラーサービスの多重起動の設定

−

△

ISAMファイルの自動再編成機能の設定

−

△

スケジューラーサービスの統合トレースログ出力レベルの変更

−

△

ネストジョブネット定義パラメーター出力時のスケジュールルールの出力方法の変更

−

△

スケジューラートレースログファイルの名称変更

−

△

JP1/AJS3 - Managerの運用方法をサブミットジョブの登録や操作に限定するときの設定

−

△

サスペンド機能の設定

−

△

（凡例）

Base：JP1/Baseで実施する作業

AJS3：JP1/AJS3で実施する作業

○：必須の作業

△：必要に応じて実施する作業

−：該当しない作業

注※

すべてデフォルトで設定されている値をそのまま使用する場合は，作業は不要です。デフォルトで設定されている値を変更する場合だけ作業してください。

(2)　JP1/AJS3 - Agent用のチェックリスト

インストールおよびセットアップ時のチェックリストを次に示します。

表A‒2　インストールおよびセットアップ時のチェックリスト（JP1/AJS3 - Agent用）

分類

作業内容

Base

AJS3

確認

インストール

JP1/Baseのインストール

○

−

JP1/AJS3 - Agentのインストール

−

○

ユーザー情報の設定

JP1ユーザーの登録

△※

−

JP1権限レベルの設定

△※

−

ユーザーマッピング

△※

−

サービスアカウントの設定

JP1/AJS3サービスアカウントの設定

−

△※

ジョブ実行環境の設定

必要に応じた環境設定パラメーターの設定

−

△※

イベントサービス環境の設定

必要に応じた環境設定パラメーターの設定

−

△※

キューレスジョブ実行環境の設定

必要に応じた環境設定パラメーターの設定

−

△※

ユーザー環境の設定

トレースログファイルの拡張

−

△

（凡例）

Base：JP1/Baseで実施する作業

AJS3：JP1/AJS3で実施する作業

○：必須の作業

△：必要に応じて実施する作業

−：該当しない作業

注※

すべてデフォルトで設定されている値をそのまま使用する場合は，作業は不要です。デフォルトで設定されている値を変更する場合だけ作業してください。

(3)　JP1/AJS3 - View用のチェックリスト

インストールおよびセットアップ時のチェックリストを次に示します。

表A‒3　インストールおよびセットアップ時のチェックリスト（JP1/AJS3 - View用）

分類

作業内容

Base

AJS3

確認

インストール

JP1/AJS3 - Viewのインストール

−

○

統合トレースログ機能の起動

統合トレースログ機能（HNTRLib2）の起動

−

△※1

JP1/AJS3 - Viewの環境設定

［環境設定］ダイアログボックスでの定義

−

△※2

（凡例）

Base：JP1/Baseで実施する作業

AJS3：JP1/AJS3で実施する作業

○：必須の作業

△：必要に応じて実施する作業

−：該当しない作業

注※1

1台のホストにJP1/AJS3 - Viewだけをインストールして，JP1/AJS3 - Viewホストとして使用する場合は，必須の作業です。

注※2

すべてデフォルトで設定されている値をそのまま使用する場合は，作業は不要です。デフォルトで設定されている値を変更する場合だけ作業してください。

付録A.2　インストールおよびセットアップ時のチェックリスト（UNIXホストの場合）

JP1/AJS3のインストールおよびセットアップ時のチェックリストを示します。

(1)　JP1/AJS3 - Manager用のチェックリスト

インストールおよびセットアップ時のチェックリストを次に示します。

表A‒4　インストールおよびセットアップ時のチェックリスト（JP1/AJS3 - Manager用）

分類

作業内容

Base

AJS3

確認

インストール

JP1/Baseのインストール

○

−

JP1/AJS3 - Managerのインストール

−

○

ユーザー情報の設定

認証サーバの設定

△※

−

JP1ユーザーの登録

△※

−

JP1権限レベルの設定

△※

−

ユーザーマッピング

△※

−

スケジューラーサービス環境の設定

必要に応じた環境設定パラメーターの設定

−

△※

ジョブ実行環境の設定

必要に応じた環境設定パラメーターの設定

−

△※

イベントサービス環境の設定

必要に応じた環境設定パラメーターの設定

−

△※

キューレスジョブ実行環境の設定

必要に応じた環境設定パラメーターの設定

−

△※

JP1/AJS3 Console環境の設定

JP1/AJS3 Console Manager環境設定ファイル（ajs2cm.conf）の設定・変更

−

△※

システム環境の設定

言語環境の設定

−

△

ユーザー環境の設定

コマンドおよびライブラリー検索パスの設定

−

△

ログインスクリプトの変更

−

△

カーネルパラメーターの調整

−

△

トレースログファイルの拡張

−

△

その他の環境設定

スケジューラーサービスの多重起動の設定

−

△

JP1/AJS3サービスの自動起動および自動終了の設定

−

△

ISAMファイル自動再編成機能の設定

−

△

JP1/AJS3 - Managerの運用方法をサブミットジョブの登録や操作に限定するときの設定

−

△

サスペンド機能の設定

−

△

（凡例）

Base：JP1/Baseで実施する作業

AJS3：JP1/AJS3で実施する作業

○：必須の作業

△：必要に応じて実施する作業

−：該当しない作業

注※

すべてデフォルトで設定されている値をそのまま使用する場合は，作業は不要です。デフォルトで設定されている値を変更する場合だけ作業してください。

(2)　JP1/AJS3 - Agent用のチェックリスト

インストールおよびセットアップ時のチェックリストを次に示します。

表A‒5　インストールおよびセットアップ時のチェックリスト（JP1/AJS3 - Agent用）

分類

作業内容

Base

AJS3

確認

インストール

JP1/Baseのインストール

○

−

JP1/AJS3 - Agentのインストール

−

○

ユーザー情報の設定

JP1ユーザーの登録

△※

−

JP1権限レベルの設定

△※

−

ユーザーマッピング

△※

−

ジョブ実行環境の設定

必要に応じた環境設定パラメーターの設定

−

△※

イベントサービス環境の設定

必要に応じた環境設定パラメーターの設定

−

△※

キューレスジョブ実行環境の設定

必要に応じた環境設定パラメーターの設定

−

△※

システム環境の設定

言語環境の設定

−

△

ユーザー環境の設定

コマンドおよびライブラリー検索パスの設定

−

△

ログインスクリプトの変更

−

△

カーネルパラメーターの調整

−

△

トレースログファイルの拡張

−

△

（凡例）

Base：JP1/Baseで実施する作業

AJS3：JP1/AJS3で実施する作業

○：必須の作業

△：必要に応じて実施する作業

−：該当しない作業

注※

すべてデフォルトで設定されている値をそのまま使用する場合は，作業は不要です。デフォルトで設定されている値を変更する場合だけ作業してください。

付録B　スケジューラーデータベースの見積もり

付録B.1　データベース領域の見積もり

JP1/AJS3で使用するデータベースの規模には大・中・小があり，新規インストール時には小規模のデータベースにデータベース自動増分機能を設定した組み込みDBが構築されます。小規模モデルのディスク占有量は，次の値を目安にしています。

総ユニット数：5,000（ajsembdbsetupコマンドに-e sjisオプションを指定してスケジューラーサービスのデータベースをセットアップした場合は4,000）

そのうちジョブ（PCジョブ，UNIXジョブ，およびQUEUEジョブ）数が4,000（ajsembdbsetupコマンドに-e sjisオプションを指定してスケジューラーサービスのデータベースをセットアップした場合は3,200）

保存世代数：5（ajsembdbsetupコマンドに-e sjisオプションを指定してスケジューラーサービスのデータベースをセットアップした場合は4）

また，組み込みDBの高度なセットアップをすることで，データベースの規模を変更できます。規模を変更したい場合は，組み込みDBをアンセットアップしたあと，組み込みDBの高度なセットアップをする必要があります。

JP1/AJS3では複数の組み込みDB環境を構築して使用できますが，ここでは，一つの組み込みDB環境の見積もり方法について説明します。一つの組み込みDB環境に複数のスケジューラーサービスを構築する場合は，共存するすべてのスケジューラーサービス分を加算してください。

組み込みDB環境の構築時に指定できるデータベースモデルは次の表のとおりです。ファイルシステムによっては，より多くのディスク容量を必要とすることもあるため，空き容量に余裕があるディスクを使用してください。

なお，次の表に示す見積もりは，定期的にデータベースのメンテナンスを実施していることが前提です。自動増分機能を使用している場合，定期的にデータベースのメンテナンスを実施しないと，自動増分機能によって実際のサイズが見積もりより大きくなる場合があります。

表B‒1　組み込みDB環境の構築時に指定できるデータベースモデル

規模

用途

大規模

総ユニット数：48,000〜240,000程度

1日に実行されるユニット数：30,000〜120,000

ディスク容量の目安：約20,700メガバイト

（データ領域：約6,700メガバイト，システム領域：約14,000メガバイト）

自動増分機能を有効にしている場合：

想定されている総ユニット数を超えるとき，ディスク容量の目安は次の値になります。

20,700 + 0.1＊(総ユニット数 - 240,000) メガバイト

中規模

総ユニット数：5,000〜48,000程度

1日に実行されるユニット数：5,000〜30,000

ディスク容量の目安：約4,200メガバイト

（データ領域：約1,400メガバイト，システム領域：約2,800メガバイト）

自動増分機能を有効にしている場合：

想定されている総ユニット数を超えるとき，ディスク容量の目安は次の値になります。

4,200 + 0.1＊(総ユニット数 - 48,000) メガバイト

小規模

総ユニット数：〜5,000程度

1日に実行されるユニット数：〜5,000

ディスク容量の目安：約520メガバイト

（データ領域：約200メガバイト，システム領域：約320メガバイト）

自動増分機能を有効にしている場合：

想定されている総ユニット数を超えるとき，ディスク容量の目安は次の値になります。

520 + 0.1＊(総ユニット数 - 5,000) メガバイト

総ユニット数は大規模に当てはまる（48,000〜240,000程度）が，1日に実行されるユニット数は中規模に当てはまる（5,000〜30,000程度）というように，上記の表に当てはまる規模がない場合は，次の計算をしてください。

(0.0045※ ＊ a) + (0.001 ＊ b) + (c ＊ 0.0065)（単位：メガバイト）

（凡例）

a：総ユニット数

b：すべての待ち合わせ条件付きユニットに定義される，待ち合わせの総数

c：

環境設定パラメーターSAVEGENTYPE=TOTALの場合

1日に実行されるユニット数 ＊ （保存世代数 + 確定実行登録した予定世代数 + 1）

環境設定パラメーターSAVEGENTYPE=LEGACYの場合

ルートジョブネットとその配下のユニットの総数 ＊ （保存世代数 + 1 + 保存世代数 ＊ 保存世代数）

注※

コマンド文や実行ファイル名，スクリプトファイル名などのユニット定義で入力された値の合計を，1ユニット当たり2キロバイトとして計算しています。

ジョブネットリリース機能を使用する場合，リリース登録を行うリリース元ユニットのルートジョブネットとその配下のユニットについて，上記の式でサイズを算出し，加算してください。

算出した値が，200メガバイトを超える場合は中規模モデル，1,400メガバイトを超える場合は大規模モデルでの構築を推奨します。

算出した値が6,700メガバイトを超える場合は，組み込みDB環境を大規模モデルで構築し，そのあとデータ領域を拡張することを推奨します。データ領域の拡張については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsembdbaddarea」を参照してください。なお，ajsembdbaddareaコマンドでデータ領域を拡張する場合は，テーブル領域とインデクス領域が，5：2の比率になるようにそれぞれ拡張してください。

システム領域（システムログファイル）の見積もりについては次の式で算出し，不足している場合は，システムログファイルを拡張してください。

アンロードログ運用の場合：データ領域 ＊ 2 （単位：メガバイト）

システムログを使用しない運用の場合：（0.0045※ ＊ a）＊ 2 （単位：メガバイト）

（凡例）

a：総ユニット数

注※

コマンド文，実行ファイル名，スクリプトファイル名などのユニット定義で入力された値の合計を，1ユニット当たり2キロバイトとして計算しています。

システムログファイルの拡張については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsembdbaddlog」を参照してください。

組み込みDB環境のデータベースモデルの見積もり例について，次に説明します。

（例）

次のような場合を想定します。

総ユニット数：200,000

すべての待ち合わせ条件付きユニットに定義される，待ち合わせの総数：1,000

1日に実行されるユニット数：10,000

保存世代数：5

確定実行登録した予定世代数：10

(0.0045 ＊ 200,000) + (0.001 ＊ 1,000) + (10,000 ＊ (5 + 10 + 1) ＊ 0.0065)
= 900 + 1 + 1,040
= 1,941（単位：メガバイト）

この場合は，大規模モデルでの構築を推奨します。

ajsembdbsetupコマンドに-e sjisオプションを指定してスケジューラーサービスのデータベースをセットアップした場合は，次のとおりです。

表B‒2　組み込みDB環境の構築時に指定できるデータベースモデル（ajsembdbsetupコマンドに-e sjisオプションを指定した場合）

規模

用途

大規模

総ユニット数：38,400〜192,000程度

1日に実行されるユニット数：24,000〜96,000

ディスク容量の目安：約20,700メガバイト

（データ領域：約6,700メガバイト，システム領域：約14,000メガバイト）

自動増分機能を有効にしている場合：

想定されている総ユニット数を超えるとき，ディスク容量の目安は次の値になります。

20,700 + 0.125＊(総ユニット数 - 192,000) メガバイト

中規模

総ユニット数：4,000〜38,400程度

1日に実行されるユニット数：4,000〜24,000

ディスク容量の目安：約4,200メガバイト

（データ領域：約1,400メガバイト，システム領域：約2,800メガバイト）

自動増分機能を有効にしている場合：

想定されている総ユニット数を超えるとき，ディスク容量の目安は次の値になります。

4,200 + 0.125＊(総ユニット数 - 38,400) メガバイト

小規模

総ユニット数：〜4,000程度

1日に実行されるユニット数：〜4,000

ディスク容量の目安：約520メガバイト

（データ領域：約200メガバイト，システム領域：約320メガバイト）

自動増分機能を有効にしている場合：

想定されている総ユニット数を超えるとき，ディスク容量の目安は次の値になります。

520 + 0.125＊(総ユニット数 - 4,000) メガバイト

総ユニット数は大規模に当てはまる（38,400〜192,000程度）が，1日に実行されるユニット数は中規模に当てはまる（4,000〜24,000程度）というように，上記の表に当てはまる規模がない場合は，次の計算をしてください。

((0.0045※ ＊ a) + (0.001 ＊ b) + (c ＊ 0.0065)) ＊ 1.25（単位：メガバイト）

（凡例）

a：総ユニット数

b：すべての待ち合わせ条件付きユニットに定義される，待ち合わせの総数

c：

環境設定パラメーターSAVEGENTYPE=TOTALの場合

1日に実行されるユニット数 ＊ （保存世代数 + 確定実行登録した予定世代数 + 1）

環境設定パラメーターSAVEGENTYPE=LEGACYの場合

ルートジョブネットとその配下のユニットの総数 ＊ （保存世代数 + 1 + 保存世代数 ＊ 保存世代数）

注※

コマンド文や実行ファイル名，スクリプトファイル名などのユニット定義で入力された値の合計を，1ユニット当たり2キロバイトとして計算しています。

ジョブネットリリース機能を使用する場合，リリース登録を行うリリース元ユニットのルートジョブネットとその配下のユニットについて，上記の式でサイズを算出し，加算してください。

算出した値が，200メガバイトを超える場合は中規模モデル，1,400メガバイトを超える場合は大規模モデルでの構築を推奨します。

算出した値が6,700メガバイトを超える場合は，組み込みDB環境を大規模モデルで構築し，そのあとデータ領域を拡張することを推奨します。データ領域の拡張については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsembdbaddarea」を参照してください。なお，ajsembdbaddareaコマンドでデータ領域を拡張する場合は，テーブル領域とインデクス領域が，5：2の比率になるようにそれぞれ拡張してください。

システム領域（システムログファイル）の見積もりについては次の式で算出し，不足している場合は，システムログファイルを拡張してください。

アンロードログ運用の場合：データ領域 ＊ 2 （単位：メガバイト）

システムログを使用しない運用の場合：（0.0045※ ＊ a）＊ 1.25 ＊ 2 （単位：メガバイト）

（凡例）

a：総ユニット数

注※

コマンド文，実行ファイル名，スクリプトファイル名などのユニット定義で入力された値の合計を，1ユニット当たり2キロバイトとして計算しています。

システムログファイルの拡張については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsembdbaddlog」を参照してください。

組み込みDB環境のデータベースモデルの見積もり例について，次に説明します。

（例）

次のような場合を想定します。

総ユニット数：100,000

すべての待ち合わせ条件付きユニットに定義される，待ち合わせの総数：1,000

1日に実行されるユニット数：10,000

保存世代数：5

確定実行登録した予定世代数：10

((0.0045 ＊ 100,000) + (0.001 ＊ 1,000) + (10,000 ＊ (5 + 10 + 1) ＊ 0.0065)) ＊ 1.25
= (450 + 1 + 1,040) ＊ 1.25
= 1863.75（単位：メガバイト）

この場合は，大規模モデルでの構築を推奨します。

組み込みDB環境の構築時に組み込みDBのシステム領域を二重化する場合は，さらにディスク容量が増加します。増加するディスク容量を次の表に示します。

表B‒3　組み込みDBのシステム領域を二重化する場合の増加ディスク容量

規模

増加するディスク容量

大規模

約14,000メガバイト

中規模

約2,800メガバイト

小規模

約320メガバイト

組み込みDBのデータ領域およびシステム領域は，RAWファイルにも作成できます。その場合は，次に示す二つまたは三つのパーティションが必要です。

データ領域パーティション（ajssys01）

システム領域パーティション1（ajssys11）

システム領域パーティション2（ajssys17）※

それぞれのパーティションに必要なサイズは，次の表のとおりです。規模ごとのデータベースモデルは，上記の表と同じです。

表B‒4　パーティションに必要なサイズ

規模

用途

大規模

ajssys01：約6,700メガバイト

ajssys11：約14,000メガバイト

ajssys17：約14,000メガバイト※

中規模

ajssys01：約1,400メガバイト

ajssys11：約2,800メガバイト

ajssys17：約2,800メガバイト※

小規模

ajssys01：約200メガバイト

ajssys11：約320メガバイト

ajssys17：約320メガバイト※

注※

組み込みDBのシステム領域を二重化する場合に必要になります。

データベース自動増分機能について

データベース自動増分機能を使用すると，データ領域が不足するたびに少しずつ自動的に拡張され，最大でデータ領域を構築したディスクを使い切るまで拡張されます。拡張されるファイルを次に示します。

データ領域格納ディレクトリ以下にあるajssys041，ajssys042

ajsembdbaddareaコマンドの-dオプションに指定したディレクトリ以下に作成されたファイル

また，システムログ自動増分機能を使用すると，システムログファイルが不足するたびに少しずつ自動的に拡張され，最大でシステムログファイル領域が初期構築サイズの3倍になるまで拡張されます。なお，システムログファイル1ファイル当たりの初期構築サイズは，小規模で23メガバイト，中規模で224メガバイト，大規模で1,152メガバイトです。

拡張されるシステムログファイルを次に示します。

データ領域格納ディレクトリ以下にあるajssys01101〜ajssys01112※

ajsembdbaddlogコマンドの-rオプションにsysを指定したときの，-dオプションに指定したディレクトリ以下に作成されたファイル

注※

組み込みDBの高度なセットアップでajsembdbbuildコマンドにシステムファイル領域作成ディレクトリ1，システムファイル領域作成ディレクトリ2を指定した場合には，次のファイルが拡張されます。

システムファイル領域作成ディレクトリ1以下にあるajssys01101〜ajssys01112

システムファイル領域作成ディレクトリ2以下にあるajssys01701〜ajssys01712

ajsembdbaddareaコマンドおよびajsembdbaddlogコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド」を参照してください。

補足事項

システムファイルを二重化している場合に必要なディスク容量については，「付録C.1 組み込みDBを使用する場合の準備」の「表C-3 組み込みDB稼働環境ごとの必要ディスク容量」も参照してください。

組み込みDBの高度なセットアップで，アンロードログ運用を適用した組み込みDBを構築した場合，アンロードログファイルを格納するための容量を見積もる必要があります。アンロードログ運用の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　5.4.1(1) アンロードログ運用」を参照してください。

バージョン8の組み込みDBから移行した場合のディスク占有量の見積もりについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　8.6.1(7) バージョン8の組み込みDBから移行した場合のディスク占有量の見積もり」を参照してください。

付録C　組み込みDBの高度なセットアップ

スケジューラーデータベースとして組み込みDBを使用する場合の，組み込みDBの高度なセットアップについて説明します。

付録C.1　組み込みDBを使用する場合の準備

ここでは，JP1/AJS3 - Managerのスケジューラーデータベースとして組み込みDBを使用する場合の準備について説明します。

(1)　組み込みDBのセットアップ手順

組み込みDBのセットアップ手順を次に示します。

図C‒1　組み込みDBのセットアップ手順

(2)　組み込みDB稼働環境と運用方法の検討

(a)　稼働環境

組み込みDBが稼働する環境条件として，次の項目について検討および確認します。

システム構成

環境構築規模

システムファイル領域

動作環境

システム構成

非クラスタ構成（物理ホスト）とするか，またはクラスタ構成（論理ホスト）とするかを検討します。組み込みDBだけでなく，JP1/AJS3サービスの全体構成としての環境条件となります。

環境構築規模

JP1/AJS3の運用規模に合わせて，組み込みDB環境を構築する規模を三つ（小規模，中規模，大規模）の中から選択します。それぞれの規模の目安について，次の表に示します。

表C‒1　組み込みDB環境構築規模の目安

規模

ユニット数

1日に実行される

ジョブ・ジョブネット数

保存世代数

小規模

5,000以下

5,000以下

5以下

中規模

5,000〜48,000

5,000〜30,000

5以下

大規模

48,000〜240,000

30,000〜120,000

5以下

注

ajsembdbsetupコマンドに-e sjisオプションを指定してスケジューラーサービスのデータベースをセットアップした場合は，次のとおりです。

表C‒2　組み込みDB環境構築規模の目安（ajsembdbsetupコマンドに-e sjisオプションを指定した場合）

規模

ユニット数

1日に実行される

ジョブ・ジョブネット数

保存世代数

小規模

4,000以下

4,000以下

4以下

中規模

4,000〜38,400

4,000〜24,000

4以下

大規模

38,400〜192,000

24,000〜96,000

4以下

運用規模が大規模を超える場合は，組み込みDB環境を大規模で構築し，そのあと環境の拡張を実施してください。

組み込みDB環境の拡張については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsembdbaddarea」を参照してください。

システムファイル領域

組み込みDBで使用するシステムファイルの二重化実施の有無について検討します。システムファイルを二重化すると，必要なディスク容量は増加しますが，ディスク障害が発生した場合に障害時点まで復旧できます。

組み込みDBの稼働環境ごとに必要なディスク容量を次の表に示します。項番1〜24から一つを選択してください。

表C‒3　組み込みDB稼働環境ごとの必要ディスク容量

項番

組み込みDB稼働環境

必要ディスク容量（単位：メガバイト）

システム構成

環境構築規模

RAWファイルの使用※1

システムファイルの二重化

システム領域※2

データ領域

システムファイル領域

作業領域

合計※3

1

非クラスタ

小規模

なし

なし

170※4

200

320

−

520

2

あり

640

840

3

あり

なし

320

40

560

4

あり

640

880

5

中規模

なし

なし

1,400

2,800

−

4,200

6

あり

5,600

7,000

7

あり

なし

2,800

40

4,240

8

あり

5,600

7,040

9

大規模

なし

なし

6,700

14,000

−

20,700

10

あり

28,000

34,700

11

あり

なし

14,000

40

20,740

12

あり

28,000

34,740

13

クラスタ

小規模

なし

なし

170※4，※5

200

320

40＊2※6

600

14

あり

640

920

15

あり

なし

320

600

16

あり

640

920

17

中規模

なし

なし

1,400

2,800

4,280

18

あり

5,600

7,080

19

あり

なし

2,800

4,280

20

あり

5,600

7,080

21

大規模

なし

なし

6,700

14,000

20,780

22

あり

28,000

34,780

23

あり

なし

14,000

20,780

24

あり

28,000

34,780

（凡例）

−：作成先は指定できません。

注※1

UNIXの場合に限ります。

注※2

システム領域は，JP1/AJS3のインストールされているディスクまたはajsembdbinstlコマンドの-iオプションに指定したディレクトリに作成されます。ajsembdbinstlコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbinstl」を参照してください。

注※3

この値にシステム領域は含まれていません。

注※4

この値は，OSによって変化します。

OS

容量（メガバイト）

Windows

170

HP-UX（IPF）

400

Solaris

260

AIX

200

Linux

210

注※5

クラスタ構築時は，組み込みDBを実行系および待機系それぞれにインストールする必要があります。

注※6

クラスタ構成時の作業領域は，共有ディスク上ではなくローカルディスク上に作成する必要があるため，実行系および待機系それぞれに必要です。

動作環境

次に示す組み込みDBの動作環境について検討します。

システム定義

次に示すシステム定義のオペランドについて説明します。

システム共通定義

シングルサーバ定義

JP1/AJS3で組み込みDBを使用している場合は，通常組み込みDBのシステム定義を変更する必要がありません。問題が発生したときに，必要に応じて設定を変更してください。

システム共通定義

組み込みDBシステム管理者が設定値を変更できるシステム共通定義のオペランドについて説明します。

システム共通定義ファイルのパス名を次に示します。このファイル中に設定されているオペランドの値を変更してください。

Windowsの場合：組み込みDB運用ディレクトリ¥conf¥pdsys

UNIXの場合：組み込みDB運用ディレクトリ/conf/pdsys

なお，次の表で[　]（角括弧）で囲まれているオペランドは，組み込みDBのセットアップ時点では記載されていません。必要に応じて追記してください。

注意事項

ここで説明していないオペランドの値は変更しないでください。変更した場合，JP1/AJS3が誤動作することがあります。

番号

形式

1

set pd_max_users = 最大同時接続数

2

[set pd_service_port = クライアント接続用ポート番号]

3

set pd_mode_conf = 組み込みDBの開始方法

4

[set pd_utl_exec_time = 組み込みDBを操作するコマンドの実行監視時間]

5

putenv TZ タイムゾーン

1）　pd_max_users = 最大同時接続数

〜〈符号なし整数〉((1〜2000))

組み込みDBに対する最大同時接続数を変更する場合に，このオペランドの設定値を変更します。このオペランドには，組み込みDBに対する最大同時接続数を指定します。組み込みDBへの接続要求数がこのオペランドの値を超えると，組み込みDBはそれ以上の接続要求を受け付けません（接続要求はエラーになります）。なお，JP1/AJS3では128を設定しています。

注意事項

データベースを操作するコマンドを実行した場合，コマンドごとに組み込みDBの接続数を消費するため注意が必要です。

組み込みDBへの接続数は，次のようにカウントされます。

JP1/AJS3の動作

接続数のカウント

JP1/AJS3 - Managerの起動

2

スケジューラーサービスの起動

4

ユニットを操作するコマンドの実行

1

JP1/AJS3 - Viewからの接続

参照したスケジューラーサービス数

組み込みDBを操作するコマンドの実行

2

なお，JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3のコマンドを実行する場合，JP1/AJS3 - Viewから組み込みDBへの接続で1，コマンドの実行で1をそれぞれ消費します。

pd_max_usersの設定値を500より大きくする場合は，シンクポイントダンプファイルを拡張する必要があります。ajsembdbaddlogコマンドに-s 7，-r spdオプションを指定して3回実行し，シンクポイントダンプファイルを拡張してください。

ajsembdbaddlogコマンドの指定例を次に示します。

ajsembdbaddlog -s 7 -r spd -id _JF0 -d 任意のディレクトリ名称

ajsembdbaddlogコマンドに指定するオプションについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsembdbaddlog」を参照してください。

2）　pd_service_port = クライアント接続用ポート番号

〜〈符号なし整数〉((5001〜65535))

組み込みDBサーバ側にファイアウォールが設置されている場合に，クライアント接続用ポート番号を指定します。指定するポート番号の規則を次に示します。

ホスト内でユニークなポート番号

運用方法

JP1/AJS3連携製品を使用する場合，必要に応じて設定してください。JP1/AJS3 - Managerではこのオペランドは使用しないので，設定する必要はありません。

同一マシン上で複数のサーバ，または複数のユニットを開始する場合は，それぞれの組み込みDBで異なったポート番号を指定してください。

注意事項

OSが自動的に割り当てるポート番号の範囲とは異なる番号を指定してください。OSが自動的に割り当てるポート番号の範囲はOSによって異なります。OSが自動的に割り当てるポート番号の範囲内の番号を指定した場合，その番号はほかのプログラムに使用されているおそれがあります。使用されていた場合，組み込みDBを開始できません。

3）　pd_mode_conf = 組み込みDBの開始方法

組み込みDBの開始方法を指定します。設定値を次に示します。デフォルトは「MANUAL2」です。通常，変更する必要はありません。

AUTO

OSを起動したときに自動で組み込みDBを開始します。組み込みDBが異常終了した場合も，自動で再開始します。

MANUAL1

OSを起動したときに自動で組み込みDBを開始しません。ただし，組み込みDBが異常終了した場合にかぎり，自動で再開始します。

MANUAL2

OSを起動したときに自動で組み込みDBを開始しません。MANUAL1とは異なり，組み込みDBが異常終了した場合でも自動で再開始しません。

4）　pd_utl_exec_time = 組み込みDBを操作するコマンドの実行監視時間

〜〈符号なし整数〉((0〜35791394))《0》（単位：分）

次の組み込みDBを操作するコマンドの実行時間を監視する場合に，その監視時間を分単位で指定します。

ajsembdbreclaimコマンド

ajsembdbrorgコマンド

このオペランドで指定した監視時間を超えてもコマンドが終了しない場合は，標準エラー出力にメッセージKAVS2117-Eが出力され，実行中のコマンドが異常終了します。

利点

夜間バッチジョブなどで，コマンドの実行中に何らかの障害（通信障害，ディスク障害など）によってコマンドが無応答状態になった場合に，指定した時間でコマンドを異常終了させることができます。

指定値の目安

このオペランドは無応答障害に対処することが目的であり，データベースのメンテナンス処理時間の監視を目的としていません。したがって，このオペランドの指定値には，コマンド実行時間の実績値の最大値に余裕を持たせた値を指定してください。例えば，ajsembdbreclaimコマンドの最大実行時間が60分程度で，ajsembdbrorgコマンドの最大実行時間が90分程度の場合，pd_utl_exec_timeには余裕を持って120を指定してください。これは，通常90分で終了する処理が30分を過ぎても応答が返ってこないときは無応答障害のおそれがあると判断しています。なお，コマンドの最大実行時間に加算する30分という時間は，1スケジューラーデータベースとエージェント管理用データベースを対象にメンテナンスすることを想定した値です。メンテナンス処理では，ほかのデータベースアクセス（ジョブ実行やユニットを操作するコマンドなどの処理）があった場合，それらの処理の完了に1分間の待ち合わせを行います。そのため，加算する時間は「処理対象のテーブル数＊2＊1」分で見積もった値に余裕を持たせた時間を目安として指定してください。

組み込みDBに作成するテーブルについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.6.3 JP1/AJS3のデータベーステーブル」を参照してください。

5)　TZ タイムゾーン

〜〈文字列〉

組み込みDB関連のメッセージ（KFPで始まるメッセージ）の日付・時刻情報のタイムゾーンを指定します。デフォルトは「JST-9」です。

このオペランドには，OSのタイムゾーンと同じ値を指定してください。

シングルサーバ定義

組み込みDBシステム管理者が設定値を変更できるシングルサーバ定義のオペランドについて説明します。シングルサーバ定義ファイルのパス名を次に示します。このファイル中に設定されているオペランドの値を変更してください。

Windowsの場合：組み込みDB運用ディレクトリ¥conf¥ajs2

UNIXの場合：組み込みDB運用ディレクトリ/conf/ajs2

注意事項

ここで説明していないオペランドの値は変更しないでください。変更した場合，JP1/AJS3が誤動作することがあります。

番号

形式

1

set pd_lck_pool_size = 排他制御用プールサイズ

1）　pd_lck_pool_size = 排他制御用プールサイズ

〜〈符号なし整数〉（単位：キロバイト）((1〜2000000))

組み込みDB内の排他制御で使う共有メモリー領域の大きさをキロバイト単位で指定します。

なお，JP1/AJS3では，ajsembdbbuildコマンド，jajs_setupコマンド，またはjajs_setup_clusterコマンドで指定した規模によって，次の表に示す値を設定しています。

規模

コマンドのオプション

排他制御用プールサイズ

大規模

-l

60,000

中規模

-m

37,500

小規模

-s

15,000

運用方法

コマンドやJP1/AJS3 - Viewによってユニットを操作する場合，ユニット数に応じて，排他制御用のメモリー領域が使用されます。そのため，操作対象のユニット数などに応じて，排他制御用のメモリー領域を事前に見積もり，設定する必要があります。

一度に大量のユニットを操作することで排他制御用のメモリー領域が不足した場合，次のような現象が発生します。

統合ログ，syslog，またはWindowsイベントログにメッセージKAVS0902-Eおよびその保守情報にメッセージKFPA11912-Eが出力され，操作が異常終了する。

また，排他制御用のメモリー領域が不足したことで，スケジューラーサービスのデータベースアクセスが正常にできない場合，次のような現象が発生することがあります。

メッセージKAVS0902-Eが出力され，ジョブやジョブネットが正常に実行できない。

統合ログ，syslog，またはWindowsイベントログにメッセージKAVS0230-Eが出力され，スケジューラーサービスが異常終了する。

上記の現象が発生する場合，排他制御用のメモリー領域が不足していることがあるため，次の内容を見直してください。

ajsdefineコマンドで定義しようとしているユニット定義，またはajsdeleteコマンドやJP1/AJS3 - Viewでユニットを削除しようとしているユニット定義のうち，最上位に定義されるユニットとその配下のユニット総数

ajscopyコマンドまたはJP1/AJS3 - Viewでのユニットのコピー操作で，コピー元として指定したユニットとその配下のユニット総数

ajsrestoreコマンドまたはJP1/AJS3 - Viewでの回復操作で，回復対象のユニットとその配下のユニット総数

ajsreleaseコマンドまたはJP1/AJS3 - Viewでのリリース操作で，リリース元として指定したルートジョブネットとその配下のユニット総数

ajsentryコマンドまたはJP1/AJS3 - Viewでの実行登録操作で，指定したルートジョブネットとその配下のユニット総数，または指定したジョブグループ配下に定義されたルートジョブネットとその配下のユニット総数

ajsrerunコマンドまたはJP1/AJS3 - Viewでの再実行で，指定したジョブネットとその配下のユニット総数

ajssuspendコマンドまたはJP1/AJS3 - Viewでサスペンド解除したルートジョブネットに追加したユニット総数

pd_lck_pool_sizeに指定した値と，次に示す式によって求めた値を比較し，pd_lck_pool_sizeの値が小さい場合は，式で求めた値に変更してください。

式で求めた値の方が小さい場合は，JP1/AJS3として必要なメモリーが不足していることが考えられます。マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3. 見積もり」を確認し，メモリーの値を見直してください。

上記1.，2.，3.，4.の場合

（a + b + c + d） / 4＊1.2

a：(ジョブグループの総数＊2) + ジョブグループに定義されているカレンダー定義年数の総数

b：(ジョブネットの総数＊2) + 全ジョブネットに対して定義されているスケジュールルールの総数

c：ジョブの総数＊2

d：ジョブ・ジョブネットに定義された関連線接続数の総数

上記5.，6.，7.の場合

e / 4＊1.2

e：ジョブ，ジョブネットの総数＊3

計算で使用するジョブネットがジョブネットリリース機能を使用している場合，計算には操作対象のジョブネット定義を使用してください。

注意事項

このオペランドの指定値を大きい値に変更して，一度にデータベースの規模の目安以上のユニット数を操作すると，イベントログまたはsyslogにメッセージKFPS01220-Eを出力して組み込みDBが異常終了することがあります。そのため，一度に操作するユニット数を少なくするか，より大きい規模の組み込みDB環境の構築を検討してください。

ユニット数の目安については，「付録B.1 データベース領域の見積もり」を参照してください。

このオペランドの指定値を大きい値に変更すると，変更した分だけ組み込みDBのメモリー使用量が増加します。そのため，値を変更する場合は事前にメモリーに余裕があることを確認してください。

また，UNIXの場合で，このオペランドの指定値を大きい値に変更したときはシステムリソースを調整してください。調整が必要なシステムリソースについては，リリースノートを参照してください。

このオペランドの指定値が小さ過ぎると，JP1/AJS3のアクセスがエラーリターンすることがあります。

パラメーターの設定値としては，2,000,000まで指定できますが，OSのメモリー管理によって連続した領域が確保できない場合は，組み込みDBの起動に失敗します。その場合は，連続した領域が確保できる値にチューニングしてください。

システム定義の変更方法

システム定義の変更方法を次に示します。

JP1/AJS3サービスを停止する。

操作対象の組み込みDBの起動状態を確認する。

ajsembdbstatus -s ust -id _JF0※

操作対象の組み込みDBが起動している場合，組み込みDBの正常停止を行う。停止している場合，一度起動してから正常停止を行う。

組み込みDBを起動する場合

ajsembdbstart -id _JF0※

組み込みDBを正常停止する場合

ajsembdbstop -id _JF0※

システム共通定義，またはシングルサーバ定義ファイルをテキストエディターで開く。

問題が発生した場合に備えて，更新対象となるファイルのバックアップを取得してください。

オペランドの値を変更する。

手順5で編集した内容を保存してファイルを閉じる。

クラスタ構成の場合は，変更したシステム共通定義，またはシングルサーバ定義ファイルを待機系ホストにコピーする。

JP1/AJS3サービスを開始する。

このとき，組み込みDBも起動されます。

注※

-idオプションには，操作対象となる組み込みDBのセットアップ識別子を指定してください。Windowsで組み込みDBを起動する場合は，事前にJP1/AJS3 Database _JFn（nは0〜9またはA〜Zのどれか）サービスを開始してください。

注意事項

システム共通定義，またはシングルサーバ定義の編集時に，文字やスペースが全角になっていたり，不要な改行やスペースを挿入したりすると，JP1/AJS3サービスの起動に失敗します。

(b)　運用方法

組み込みDBの具体的な運用方法として，次の項目について検討します。

システムログの運用

バックアップの取得タイミング

バックアップからの回復点

バックアップからの回復方法

システムログの運用

システムログを使用して回復する場合は，次に示す運用方法があります。システムログを使用して回復しない場合，考慮する必要はありません。

アンロードログ運用

システムログファイルに出力されたデータを別ファイルに退避（アンロード）する運用方法です。アンロードは組み込みDBによって自動的に実行され，同時にシステムログファイルも再利用できる状態になります。しかし，アンロードログファイルを保存するためのディスク容量が必要となり，ディスクの空き容量については監視する必要があるほか，回復時には使用するアンロードログファイルを正しい順序で指定する必要があります。

バックアップの取得タイミング

組み込みDBのバックアップを取得するタイミングには，次の二つがあります。

JP1/AJS3サービス停止中（ジョブ，ジョブネットを運用していないとき）

組み込みDBのバックアップを取得する際に，JP1/AJS3の運用を停止する必要があります。取得したバックアップデータだけでバックアップ時点へ回復できる，基本的なバックアップ方法です。

JP1/AJS3サービス稼働中（ジョブ，ジョブネットを運用しているとき）

組み込みDBのバックアップを取得する際に，JP1/AJS3の運用を停止する必要はありません。しかし，回復する際には取得したバックアップデータとともに，組み込みDBが出力しているアンロードログファイルが必要です。

バックアップからの回復点

組み込みDBのバックアップからの回復点は，次の二つです。

バックアップ取得時点

バックアップを取得した時点の状態へ回復します。バックアップ取得時点以降の運用内容は反映されません。

バックアップ取得後の最新の同期点

バックアップを取得した時点の状態に加えて，バックアップ時点以降の運用によるデータベースの更新内容も反映されるため，最新の状態まで回復できます。

バックアップからの回復方法

バックアップからの回復方法を次に説明します。

バックアップデータだけ

バックアップ時に取得したバックアップデータだけで回復します。バックアップ取得時点の状態に回復できます。

バックアップデータとシステムログ

バックアップ時に取得したバックアップデータとともに，バックアップ時点以降に出力されたシステムログの情報を使用して回復します。バックアップ時点以降の運用によるデータベースの更新内容も反映されます。JP1/AJS3運用中に取得したバックアップからの回復は，この方法で回復します。

組み込みDBの運用方法を次の表に示します。

表C‒4　組み込みDBの運用方法

項番

運用方法

システムログの運用

バックアップ取得タイミング

バックアップからの回復点

バックアップからの回復方法

A

システムログ運用しない

JP1/AJS3サービス停止中

バックアップ取得時点

バックアップデータのみ

B

B-1

アンロードログ運用

JP1/AJS3サービス停止中

バックアップ取得時点

バックアップデータのみ

B-2

最新の同期点

バックアップデータとアンロードログ

B-3

JP1/AJS3サービス稼働中

運用方法の特徴を次の表に示します。この表に示す運用方法の特徴を考慮して表C-4から運用方法を選択してください。

表C‒5　各運用方法の特徴

項番※

特徴

長所

短所

A

システムログファイルの状態を監視する必要がありません。

バックアップからの回復点はバックアップ時点だけです。

バックアップ取得時にはJP1/AJS3サービスを停止する必要があります。

B

共通

システムログファイルの状態を監視する必要がありません。

自動ログアンロード機能の動作状態を監視する必要があります。

アンロードログファイル作成ディレクトリを準備する必要があります。

B-1

システムログファイルに障害が発生しても，バックアップデータだけで回復できます。

バックアップからの回復点はバックアップ時点だけです。

バックアップ取得時にはJP1/AJS3サービスを停止する必要があります。

B-2

システムログファイルに障害が発生しても，バックアップデータだけで回復できます。

バックアップ取得時点以降の運用を反映した最新の状態に回復できます。

バックアップ取得時にはJP1/AJS3サービスを停止する必要があります。

B-3

バックアップ取得時にJP1/AJS3サービスを停止する必要がありません。

バックアップ取得時点以降の運用を反映した最新の状態に回復できます。

アンロードログファイルを失うと，該当するバックアップデータからの回復は一切できません。

注※

表C-4の項番に対応します。

バックアップおよびバックアップからの回復方法の詳細については，次に示す個所を参照してください。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　5.4.1(1) アンロードログ運用」

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　5.4.1(2) システムログを使用しない運用」

表C-4で選択した運用をする場合，組み込みDBの環境構築，組み込みDBのバックアップおよびバックアップからの回復で必要となるコマンドを次に示します。

ajsembdbbuildコマンド（組み込みDBの環境を構築する）

ajsembdbbackupコマンド（バックアップする）

ajsembdbrstrコマンド（バックアップから回復する）

これらコマンドの実行時に必要となるオプションを次の表に示します。

表C‒6　コマンドの指定オプション

項番※

システムファイルの二重化

システムログの運用方法および回復方法に関するオプション

ajsembdbbuild

（-bs，-br，-bl）

ajsembdbbackup

（-s）

ajsembdbrstr

（-ld，-l）

A

なし

なし

なし

なし

B

B-1

-bs -bl

なし

なし

B-2

-ldまたは-l

B-3

-s

-ldまたは-l

A

あり

−

−

−

B

B-1

-br -bl

なし

なし

B-2

-ldまたは-l

B-3

-s

-ldまたは-l

（凡例）

−：該当しない。

注※

表C-4の項番に対応します。

ajsembdbbuildコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド」を，ajsembdbbackupコマンドおよびajsembdbrstrコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド」を参照してください。

(c)　スケジューラーサービスの環境設定

組み込みDBの高度なセットアップをするためには，スケジューラーサービスの環境設定パラメーターを設定する必要があります。追加するスケジューラーサービスに必要な環境設定パラメーターを設定する場合，jajs_setupコマンドに-Sオプションを指定して実行してください。

jajs_setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　jajs_setup」を参照してください。

スケジューラーサービスの環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

スケジューラーサービスAJSROOT2の環境を設定する例を，次に示します。

jajs_setup -F AJSROOT2 -a -n 2 -p jp1ajs2report2 -d /var/opt/jp1ajs2/database/schedule/AJSROOT2 -t /var/opt/jp1ajs2/tmp/schedule2 -j /var/opt/jp1ajs2/jobinf2 -b /var/opt/jp1ajs2/backup/schedule2 -S

付録C.2　組み込みDBのセットアップ

組み込みDBを使用する場合のインストール，環境構築およびセットアップ方法について説明します。

(1)　組み込みDBインストール前の作業

ここでは，組み込みDBインストール前の作業について説明します。

組み込みDBについての注意事項

組み込みDBに外部のクライアントソフトウェアから接続したりすることはできません。

(a)　Windowsの場合

ディスク容量の確認

インストールする前にディスクの空き容量が十分かどうかを確認してください。組み込みDBの場合は240メガバイト程度の容量が必要です。

仮想メモリーの確認

仮想メモリーは次の手順で確認できます。

［スタート］メニューから［コントロールパネル］を選択し，［システム］をクリックする。

［システムのプロパティ］ダイアログボックスが表示されます。

［詳細設定］タブをクリックする。

［パフォーマンス］ボックスの［設定］をクリックする。

［パフォーマンス オプション］ウィンドウが表示されます。

［詳細設定］タブをクリックする。

［仮想メモリ］ボックスの［変更］をクリックする。

必要な仮想メモリーを次に示します。また，実際に指定する値には，Windowsや他プログラムが使う容量を加えてください。仮想メモリーを変更した場合には，必ずWindowsを再起動してください。

ページングファイルサイズ＝130メガバイト

注意事項

JP1/AJS3 - Viewの接続数や設定されているスケジューラーサービスの数によって値は増加することがあります。

同じドライブに連続した領域で使用できるよう初期サイズに必要な値を設定してください。仮想メモリーを連続で使えない場合，組み込みDBがメモリー不足で異常終了することがあります。

ファイルシステムの確認

組み込みDBをNTFSにインストールする場合，組み込みDB運用ディレクトリ下のファイルを圧縮しないでください。このディレクトリを圧縮すると，組み込みDBは正常に動作しません。

(b)　UNIXの場合

カーネルパラメーターの確認・変更

組み込みDBが使うメッセージキューおよびセマフォ所要量を見積もり，必要に応じてカーネルパラメーターを変更する必要があります。カーネルパラメーターの見積もりについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　3.2.5 カーネルパラメーターを見積もる」を参照してください。

(2)　組み込みDBのインストール

JP1/AJS3 - Managerのスケジューラーデータベースとして，組み込みDBを使用する場合，次のコマンドを実行します。

ajsembdbinstl

ajsembdbinstlコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbinstl」を参照してください。

インストールについての注意事項

ajsembdbinstlコマンドは，Administrators権限があるユーザーが実行してください。Administrators権限がないユーザーがajsembdbinstlコマンドを実行すると，エラーメッセージが表示され，インストールが中止されます。

ネットワークドライブにはインストールしないでください。

組み込みDBをインストールすると，インストールドライブの直下にtmpフォルダが作成されます。このフォルダは組み込みDBが使うため，削除しないでください。

Windows環境の組み込みDBで使う文字コードは，シフトJISコード（SJIS）です。

(3)　組み込みDB環境の構築

組み込みDBの環境構築手順について次に示します。

各サービスを停止する。

物理ホストおよびすべての論理ホストで，JP1/AJS3サービスおよびJP1/AJS3 Console Agentサービスを含め，スケジューラーデータベースにアクセスするサービスはすべて停止してください。

UNIXの場合，共有メモリー上の環境設定情報を削除する。

ajsshmdelコマンドを実行して，共有メモリー上の環境設定情報を削除します。

ajsshmdel >/dev/null 2>&1

組み込みDB環境構築コマンドを実行する。

ajsembdbbuildコマンドを使用して，組み込みDBの環境を構築します。

ajsembdbbuildコマンドを実行すると，次に示す処理が実行されます。

組み込みDBの定義情報作成

組み込みDBの領域作成

組み込みDBシステムの起動

ajsembdbbuildコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbbuild」を参照してください。

大規模の組み込みDB環境を構築する場合のajsembdbbuildコマンドの指定例を次に説明します。表C-3および表C-4の項番の組み合わせについても示します。

補足事項

システムファイルを二重化し，システムログを使用した運用をしない（表C-3，表C-4の組み合わせが2-A，4-A，6-A，8-A，10-A，12-A）場合，環境を構築できません。

注意事項

組み込みDB環境を構築するホストのホスト名を，hostsファイルまたはDNSに登録してください。

組み込みDB環境を構築するホストのホスト名をjp1hosts定義ファイルまたはjp1hosts2定義ファイルに登録しても，組み込みDBで使用するホスト名として有効になりません。

組み込みDB環境を構築するホストのホスト名には，エイリアス名を使用しないでください。

組み込みDBが稼働できるホストのホスト名は，最大32バイトです。したがって，組み込みDB環境を構築するホストの物理ホスト名を1〜32バイトで設定してください。

(a)　Windowsの場合

指定例では，次に示す設定値が設定されていると仮定します。ajsembdbbuildコマンド実行前にディレクトリを作成してください。

データ領域作成ディレクトリ：d:¥EmbDB¥RDArea

システムファイル領域作成ディレクトリ1：e:¥EmbDB¥SYSArea1

システムファイル領域作成ディレクトリ2：f:¥EmbDB¥SYSArea2

アンロードログファイル作成ディレクトリ：g:¥EmbDB¥Unload_Log

組み込みDBインストール先フォルダ：c:¥Program Files※¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF3

組み込みDBポート番号：22223

組み込みDBセットアップ識別子：_JF3

システムファイルを二重化しないで，システムログを使用した運用をしない場合（表C-3，表C-4の組み合わせが9-A）

ajsembdbbuild -l
-d "d:¥EmbDB¥RDArea,e:¥EmbDB¥SYSArea1"
 -i "c:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF3" -id _JF3 -p 22223

システムファイルを二重化しないで，アンロードログ運用をする場合（表C-3，表C-4の組み合わせが9-B）

ajsembdbbuild -l
-d "d:¥EmbDB¥RDArea,e:¥EmbDB¥SYSArea1" -bs
-bl g:¥EmbDB¥Unload_Log -i "c:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF3"
-id _JF3 -p 22223

システムファイルを二重化し，アンロードログ運用をする場合（表C-3，表C-4の組み合わせが10-B）

ajsembdbbuild -l
-d "d:¥EmbDB¥RDArea,e:¥EmbDB¥SYSArea1,f:¥EmbDB¥SYSArea2"
-br -bl g:¥EmbDB¥Unload_Log
-i "c:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF3"
-id _JF3 -p 22223

注※

64ビット版のWindowsの場合は，「Program Files」を「Program Files (x86)」と読み替えてください。

(b)　UNIXの場合

指定例では，次に示す設定値が設定されていると仮定します。ajsembdbbuildコマンド実行前にディレクトリを作成してください。

アンロードログファイル作成ディレクトリ：/Unload_Log_JF3

組み込みDB作業領域ディレクトリ：/WorkArea_JF3

組み込みDB運用ディレクトリ：/opt/jp1ajs2/embdb/_JF3

組み込みDBポート番号：22223

組み込みDBセットアップ識別子：_JF3

また，指定例で使用するデータ領域作成ディレクトリおよびシステムファイル領域作成ディレクトリを次に示します。

領域種別

ファイル種別

通常ファイル

RAWファイル

データ領域作成ディレクトリ

/RDArea_JF3

/dev/rdb_JF3

システムファイル領域作成ディレクトリ1

/SYSArea1_JF3

/dev/rsys1_JF3

システムファイル領域作成ディレクトリ2

/SYSArea2_JF3

/dev/rsys2_JF3

システムファイルを二重化しないで，システムログを使用した運用をしない場合

データ領域およびシステムファイル領域を通常ファイルで作成する場合（表C-3，表C-4の組み合わせが9-A）

ajsembdbbuild -l -d "/RDArea_JF3,/SYSArea1_JF3"
-i /opt/jp1ajs2/embdb/_JF3 -id _JF3 -p 22223

データ領域およびシステムファイル領域をRAWファイルで作成する場合（表C-3，表C-4の組み合わせが11-A）

ajsembdbbuild -l
-a "ajssys01=/dev/rdb_JF3,ajssys11=/dev/rsys1_JF3"
-d /WorkArea_JF3
-i /opt/jp1ajs2/embdb/_JF3 -id _JF3 -p 22223

システムファイルを二重化しないで，アンロードログ運用をする場合

データ領域およびシステムファイル領域を通常ファイルで作成する場合（表C-3，表C-4の組み合わせが9-B）

ajsembdbbuild -l
-d "/RDArea_JF3,/SYSArea1_JF3" -bs -bl /Unload_Log_JF3
-i /opt/jp1ajs2/embdb/_JF3 -id _JF3 -p 22223

データ領域およびシステムファイル領域をRAWファイルで作成する場合（表C-3，表C-4の組み合わせが11-B）

ajsembdbbuild -l
-a "ajssys01=/dev/rdb_JF3,ajssys11=/dev/rsys1_JF3"
-d /WorkArea_JF3 -bs -bl /Unload_Log_JF3
-i /opt/jp1ajs2/embdb/_JF3 -id _JF3 -p 22223

システムファイルを二重化し，アンロードログ運用をする場合

データ領域およびシステムファイル領域を通常ファイルで作成する場合（表C-3，表C-4の組み合わせが10-B）

ajsembdbbuild -l
-d "/RDArea_JF3,/SYSArea1_JF3,/SYSArea2_JF3"
-br -bl /Unload_Log_JF3 -i /opt/jp1ajs2/embdb/_JF3 -id _JF3 -p 22223

データ領域およびシステムファイル領域をRAWファイルで作成する場合（表C-3，表C-4の組み合わせが12-B）

ajsembdbbuild -l
-a "ajssys01=/dev/rdb_JF3,ajssys11=/dev/rsys1_JF3,
ajssys17=/dev/rsys2_JF3" -d /WorkArea_JF3
-br -bl /Unload_Log_JF3 -i /opt/jp1ajs2/embdb/_JF3 -id _JF3 -p 22223

(4)　環境設定パラメーターの設定

UNIXでUTF-8環境のユニット詳細定義のユニット名，ユニット詳細定義のコメント，スケジュール設定の排他ジョブネット名に指定できる文字数を変更するには，ajsembdbsetupコマンドの-eオプションに「sjis」を指定する必要があります。Solarisでは，jajs_setupコマンドまたはjajs_setup_clusterコマンドに-Sオプションを指定して実行した場合，環境設定パラメーターAJSCHARCODEに「EUC」が設定されるため，ajsembdbsetupコマンドを実行する前に，環境設定パラメーターの値を「UTF-8」に変更する必要があります。AIXまたはHP-UXでは，jajs_setupコマンドまたはjajs_setup_clusterコマンドに-Sオプションを指定して実行した場合，環境設定パラメーターAJSCHARCODEに「SJIS」が設定されるため，ajsembdbsetupコマンドを実行する前に，環境設定パラメーターの値を「UTF-8」に変更する必要があります。

環境設定パラメーターの設定については，「4.2 環境設定パラメーターの設定」（Windowsの場合）または「14.2 環境設定パラメーターの設定」（UNIXの場合）を参照してください。

高度なセットアップを行っている場合，jajs_configコマンドはメッセージKAVS1516-Eを出力してエラーになるため，環境設定パラメーターを設定するにはjbssetcnfコマンドを実行してください。jbssetcnfコマンドの詳細については，「4.2.2 jbssetcnfコマンドを使用した環境設定パラメーターの設定手順」（Windowsの場合）または「14.2.2 jbssetcnfコマンドを使用した環境設定パラメーターの設定手順」（UNIXの場合）を参照してください。

(5)　スケジューラーデータベースの組み込みDBへのセットアップ

ajsembdbsetupコマンドを使用して，スケジューラーデータベースの内容を組み込みDBにセットアップします。

ajsembdbsetupコマンドを実行すると，次に示す処理が実行されます。

組み込みDBのデータベース情報の設定（スキーマ，テーブル）

JP1/AJS3環境設定パラメーターの設定

大規模の組み込みDB環境で実行するajsembdbsetupコマンドの指定例を次に説明します。指定例では，次に示す設定値が設定されていることとします。

スケジューラーサービス名：AJSROOT2

組み込みDBポート番号：22223

組み込みDBセットアップ識別子：_JF3

ajsembdbsetup -F AJSROOT2 -ru l -id _JF3 -p 22223

補足事項

ajsembdbsetupコマンドを実行すると，次の表に示す環境設定パラメーターが設定されます。表に示す環境設定パラメーターについては設定値を変更しないでください。各環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

表C‒7　ajsembdbsetupコマンド実行時に設定される環境設定パラメーター

環境設定パラメーター

定義内容

ajsembdbsetupコマンドで設定する内容※1

AJSDBTYPE

データベース種別

EmbedDB

TABLENAMEPREFIX

テーブル名プリフィックス

次のどちらかが設定される。

-tpオプション指定値

AJS1

TABLENAMEPOSTFIX

テーブルID

−

RDBAUTHID

RDB認可識別子

root

RDBUSER

RDBアクセスユーザー名

ajs2

RDBPASSWORD

RDBユーザーパスワード

−

RDBHOST

RDB接続先ホスト名

次のどれかが設定される。

物理ホスト名

-mhオプション指定値

環境変数JP1_HOSTNAMEの設定値

RDBPORT

RDB接続ポート番号

次のどちらかが設定される。

-pオプション指定値

22220

RDBIPC

RDBサーバとの通信方式

MEMORY

RDBSENDMEMSIZE

RDBプロセス間メモリー通信使用時の送信用メモリーサイズ

次のどちらかが設定される。

-sオプション指定値

100

RDBRECVMEMSIZE

RDBプロセス間メモリー通信使用時の受信用メモリーサイズ

次のどちらかが設定される。

-rオプション指定値

1600

DEFLENTYPE

UTF-8環境で使用できる文字数の設定

次のどちらかが設定される。※2，※3

-e sjisの場合

sjis

-e byteの場合

byte

注※1

設定内容が数値の場合は，10進数で表記しています。

注※2

-eオプションは，UNIXでだけ指定できます。

注※3

Linuxでは-eオプションを省略した場合，byteが設定されます。

(6)　複数スケジューラーデータベースの組み込みDBへのセットアップ

ここでは，複数のスケジューラーデータベースを組み込みDBとしてセットアップする方法について説明します。

(a)　スケジューラーサービスごとに異なる組み込みDB環境を構築する

複数のスケジューラーサービスが定義されていて，スケジューラーサービスごとに異なる組み込みDB環境を構築する場合，次に示す領域を別に準備してください。

なお，次に示す領域のうちシステムファイル領域，組み込みDB作業領域，アンロードログファイル作成ディレクトリについては，必要に応じて準備してください。

組み込みDB運用ディレクトリ

データ領域

システムファイル領域

組み込みDB作業領域

アンロードログファイル作成ディレクトリ

組み込みDB環境構築の際，使用するポート番号および組み込みDBセットアップ識別子が組み込みDB間で重複しないように指定する必要があります。そのため，ajsembdbbuildコマンドおよびajsembdbsetupコマンド実行時にはポート番号を指定するオプション（-p）に，ajsembdbinstlコマンド，ajsembdbbuildコマンド，およびajsembdbsetupコマンドの実行時には組み込みDBセットアップ識別子を指定するオプション（-id）に，組み込みDBごとに異なる値を指定してください。

セットアップの実施例を次に示します。

なお，この実施例は，「付録C.2(3) 組み込みDB環境の構築」および「付録C.2(4) 環境設定パラメーターの設定」で示した環境がすでに構築されていることを前提に記載します。

Windowsの場合

組み込みDBの環境内容

データ領域作成ディレクトリ：h:¥EmbDB¥RDArea

システムファイル領域作成ディレクトリ1：i:¥EmbDB¥SYSArea1

システムファイル領域作成ディレクトリ2：j:¥EmbDB¥SYSArea2

アンロードログファイル作成ディレクトリ：k:¥EmbDB¥Unload_Log

組み込みDBインストール先フォルダ：c:¥Program Files※¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF5

スケジューラーサービス名：AJSROOT2

組み込みDBポート番号：22224

組み込みDBセットアップ識別子：_JF5

注※

64ビット版のWindowsの場合は，「Program Files」を「Program Files (x86)」と読み替えてください。

ajsembdbinstlコマンドの指定内容

ajsembdbinstl -s "c:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥tools¥AJS3DB"
-i "c:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF5" -id _JF5

ajsembdbbuildコマンドの指定内容

ajsembdbbuild -l
-d "h:¥EmbDB¥RDArea,i:¥EmbDB¥SYSArea1,
j:¥EmbDB¥SYSArea2" -br -bl k:¥EmbDB¥Unload_Log
-i "c:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF5" -p 22224 -id _JF5

ajsembdbsetupコマンドの指定内容

ajsembdbsetup -F AJSROOT2 -ru l -id _JF5 -p 22224

UNIXの場合

組み込みDBの環境内容

データ領域作成ディレクトリ：/RDArea_JF5

システムファイル領域作成ディレクトリ1：/SYSArea1_JF5

システムファイル領域作成ディレクトリ2：/SYSArea2_JF5

アンロードログファイル作成ディレクトリ：/Unload_Log_JF5

組み込みDB運用ディレクトリ：/opt/jp1ajs2/embdb/_JF5

スケジューラーサービス名：AJSROOT2

組み込みDBポート番号：22224

組み込みDBセットアップ識別子：_JF5

ajsembdbinstlコマンドの指定内容

ajsembdbinstl -s /opt/jp1ajs2/tools/AJS3DB
-i /opt/jp1ajs2/embdb/_JF5 -id _JF5

ajsembdbbuildコマンドの指定内容

ajsembdbbuild -l
-d "/RDArea_JF5,/SYSArea1_JF5,/SYSArea2_JF5"
-br -bl /Unload_Log_JF5 -i /opt/jp1ajs2/embdb/_JF5 -p 22224
-id _JF5

ajsembdbsetupコマンドの指定内容

ajsembdbsetup -F AJSROOT2 -ru l -id _JF5 -p 22224

ajsembdbinstlコマンド，ajsembdbbuildコマンド，およびajsembdbsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド」を参照してください。

(b)　一つの組み込みDB環境に複数のスケジューラーデータベースをセットアップする

一つの組み込みDB環境に複数のスケジューラーデータベースをセットアップする場合，組み込みDB内にはスケジューラーサービスごとに異なるテーブルを作成して管理する必要があります。そのため，ajsembdbsetupコマンド実行時のテーブル名プリフィックスを変更する必要があります。

同じ組み込みDBに対して二つ目のスケジューラーデータベースをセットアップする際のajsembdbsetupコマンドの指定例を次に示します。

スケジューラーサービス名：AJSROOT3

テーブル名プリフィックス：AJS3

組み込みDBセットアップ識別子：_JF0

ajsembdbsetup -F AJSROOT3 -tp AJS3 -ru l -id _JF0

ajsembdbsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbsetup」を参照してください。

注意事項

一つの組み込みDB環境に複数のスケジューラーデータベースをセットアップした環境で，特定のスケジューラーデータベースだけを再構築することはできません。組み込みDB環境にセットアップしたすべてのスケジューラーデータベースの再構築が必要となります。特定のスケジューラーデータベースだけを再構築したい場合は，スケジューラーサービスごとに組み込みDBを用意してください。構築方法については，「(a) スケジューラーサービスごとに異なる組み込みDB環境を構築する」を参照してください。

一つの組み込みDB環境に複数のスケジューラーデータベースをセットアップした環境で，ajsembdbbackupコマンドを使用してバックアップする場合，特定のスケジューラーデータベースだけを対象にすることはできません。ajsembdbbackupコマンドでのバックアップは，該当する組み込みDB環境にセットアップしたすべてのスケジューラーデータベースをバックアップ対象とし，そのバックアップを使用して回復すると，すべてのスケジューラーデータベースが回復されます。そのため，ajsembdbbackupコマンドおよびajsembdbrstrコマンドでバックアップ・リストアをする場合，該当する組み込みDBにアクセスするすべてのスケジューラーサービスを停止する必要があります。なお，ajsprintコマンドでユニット定義だけをバックアップする場合は，スケジューラーサービスを停止しないで，スケジューラーデータベースごとに取得できます。

また，ajsembdbbackupコマンドで特定のスケジューラーデータベースだけをバックアップ対象としたい場合は，スケジューラーサービスごとに組み込みDBを用意してください。構築方法については，「(a) スケジューラーサービスごとに異なる組み込みDB環境を構築する」を参照してください。

(7)　組み込みDBの再セットアップ

組み込みDBを再セットアップする場合の，セットアップ手順を次に示します。

ユニット定義および実行エージェント情報をバックアップする。

バックアップの方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　2.2.2 JP1/AJS3 - Managerの設定情報のバックアップ」を参照してください。

物理ホストおよびすべての論理ホストで，JP1/AJS3サービスおよびJP1/AJS3 Console Agentサービスを含め，スケジューラーデータベースにアクセスするサービスをすべて停止する。

ajsembdbunset -eコマンドで，組み込みDB環境のデータを削除する。

組み込みDB運用ディレクトリを変更する場合は，組み込みDBのアンインストール後に，再度インストールする。

ajsembdbbuildコマンドで，組み込みDBを構築する。

ajsembdbsetupコマンドで，組み込みDBをセットアップする。

ajsembdbstopコマンドで，組み込みDBを停止する。

JP1/AJS3サービスを起動する。

手順1でバックアップした，ユニット定義および実行エージェント情報を回復する。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　2.3.3 JP1/AJS3 - Managerの設定情報のリカバリー」を参照してください。

運用に必要なジョブネットの実行登録を実施する。

上記の手順に記載したコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド」を参照してください。

補足事項

一つの組み込みDB環境で，複数のスケジューラーデータベースがセットアップされている場合にajsembdbunsetコマンドを実行すると，すべてのスケジューラーデータベースの情報が削除されます。この場合，この項に示した手順のうち，手順1，6，9，10については，組み込みDB環境にセットアップされているすべてのスケジューラーデータベースに対して実施してください。

手順9の実行エージェント情報の回復時に，メッセージKNAC1111-Eを出力してエラーになった場合は，登録済みの実行エージェント情報を確認してください。手順1で取得した実行エージェント情報が登録されている場合，このエラーは無視してください。

ジョブネットを実行登録しているスケジューラーサービスの組み込みDBを再セットアップした場合は，再セットアップした組み込みDBに対応するスケジューラーサービスをコールドスタートで起動してください。

(8)　組み込みDBをバージョン10-00より前の設定に変更する手順

組み込みDBの管理機能をJP1/AJS3 - Managerの10-00よりも前のバージョンに変更する手順を次に示します。

操作対象のJP1/AJS3サービスを停止する。

組み込みDBを上書きインストールする。

ajsembdbinstlコマンドに-v9standardオプションを指定して実行します。

ajsembdbinstlコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbinstl」を参照してください。

システム共通定義ファイルの設定値を変更する。

次のファイルをエディターで開き，設定値を変更します。

システム共通定義ファイル

・Windowsの場合

　組み込みDB運用ディレクトリ¥conf¥pdsys

・UNIXの場合

　組み込みDB運用ディレクトリ/conf/pdsys

＜変更前＞

set pd_mode_conf = MANUAL2

＜変更後＞

set pd_mode_conf = AUTO※

注※

バージョン9以前のJP1/AJS3 - Managerでシステム共通定義ファイルを変更している場合は，その値に読み替えてください。

DB管理用のJP1/AJS3用起動プロセス定義ファイルおよびJP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイルにモデルファイルを上書きコピーする。

次に示すファイルを，それぞれのモデルファイルで上書きコピーします。

Windowsの場合

ファイルの種類

ファイル名

モデルファイル

JP1/AJS3用起動プロセス定義ファイル（DB管理）

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf¥jp1ajs_dbmd.conf

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf¥jp1ajs_dbmd.conf.v9standard.model

JP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイル（DB管理）

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf¥jp1ajs_dbmd_0700.conf

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf¥jp1ajs_dbmd_0700.conf.v9standard.model

UNIXの場合

ファイルの種類

ファイル名

モデルファイル

JP1/AJS3用起動プロセス定義ファイル（DB管理）

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_dbmd.conf

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_dbmd.conf.v9standard.model

JP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイル（DB管理）

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_dbmd_0700.conf

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_dbmd_0700.conf.v9standard.model

システム管理用のJP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイルの設定値を変更する。

次に示すファイルをエディターで開き，「変更前」で示す行の下線部分を変更します。下線部分がすでに「変更後」の値である場合，変更する必要はありません。

Windowsの場合

JP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイル（システム管理）

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf¥jp1ajs_service_0700.conf

＜変更前＞

　jajs_dbmd|jajs_dbmd.exe||1|3|3|21600|0|2||1|||||||

＜変更後＞

　jajs_dbmd|jajs_dbmd.exe||0|3|3|21600|0|2||1|||||||

UNIXの場合

JP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイル（システム管理）

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_service_0700.conf

＜変更前＞

　jajs_dbmd|jajs_dbmd||1|3|3|21600|0|2||1|||||||

＜変更後＞

　jajs_dbmd|jajs_dbmd||0|3|3|21600|0|2||1|||||||

(9)　組み込みDBのアンインストール

組み込みDBのアンインストールについては，「6.1.1(3) 不要となったデータベース環境をアンインストールする」を参照してください。

付録D　組み込みDBの高度なセットアップ（クラスタ構成の場合）

クラスタ構成で，スケジューラーデータベースとして組み込みDBを使用する場合の，組み込みDBの高度なセットアップについて説明します。

付録D.1　組み込みDBを使用する場合の準備

「付録C.1 組み込みDBを使用する場合の準備」を参照してください。

付録D.2　組み込みDBのセットアップ（実行系）

クラスタ構成時の実行系組み込みDBを使用する場合のインストール，環境構築，およびセットアップ方法について説明します。

(1)　組み込みDBインストール前の作業

「付録C.2(1) 組み込みDBインストール前の作業」を参照し，組み込みDBインストール前に必要な項目について確認してください。

(2)　組み込みDBのインストール

組み込みDBのインストールは，「付録C.2(2) 組み込みDBのインストール」に記載した手順で実施する必要があります。ただし，クラスタ構成で，実行系の組み込みDBをインストールする場合は，次の注意事項を考慮してインストールしてください。

注意事項

組み込みDBをインストールする際は，実行系のローカルディスクにインストールしてください。また，実行系・待機系とも，同じ名称となるようにドライブおよびフォルダを指定してください。

物理ホストおよび複数の論理ホストを同一マシン内に共存し，異なる組み込みDBを使用する場合は，セットアップ識別子が重複しないように指定してください。

また，インストールの詳細についても「付録C.2(2) 組み込みDBのインストール」を参照してください。

(3)　組み込みDB環境の構築

組み込みDBの環境構築手順について次に示します。

各サービスを停止する。

物理ホストおよびすべての論理ホストで，JP1/AJS3サービスおよびJP1/AJS3 Console Agentサービスを含め，スケジューラーデータベースにアクセスするサービスをすべて停止します。

UNIXの場合，共有メモリー上の環境設定情報を削除する。

ajsshmdelコマンドを実行して，共有メモリー上の環境設定情報を削除します。

ajsshmdel >/dev/null 2>&1

組み込みDB環境構築コマンドを実行する。

ajsembdbbuildコマンドを使用して，組み込みDBの環境を構築します。

ajsembdbbuildコマンドを実行すると，次の処理が実行されます。

組み込みDBの定義情報作成

組み込みDBの領域作成

組み込みDBシステムの起動

ajsembdbbuildコマンドの-dオプションに指定するデータ領域およびシステムファイル領域は，共有ディスク上の領域を指定して，-ldオプションに指定する組み込みDB作業領域は，ローカルディスク上の領域を指定してください。

ajsembdbbuildコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbbuild」を参照してください。

補足事項

システムファイルを二重化し，システムログを使用した運用をしない（表C-3，表C-4の組み合わせが14-A，16-A，18-A，20-A，22-A，24-Aとなる）場合の環境は構築できません。

注意事項

組み込みDB環境を構築するホストは，実行系の物理ホスト名および論理ホスト名ともにhostsファイルまたはDNSに登録してください。

組み込みDB環境を構築するホストのホスト名をjp1hosts定義ファイルまたはjp1hosts2定義ファイルに登録しても，組み込みDBで使用するホスト名として有効になりません。

組み込みDB環境を構築するホストのホスト名には，エイリアス名を使用しないでください。

組み込みDBが稼働できるホストのホスト名は，最大32バイトです。したがって，組み込みDB環境を構築するホストは，実行系の物理ホスト名および論理ホスト名ともに1〜32バイトで設定してください。

大規模の組み込みDB環境を構築する場合のajsembdbbuildコマンドの指定例を(a)および(b)に示します。表C-3および表C-4の項番の組み合わせについても示します。

(a)　Windowsの場合

指定例では，次に示す設定値が設定されていると仮定します。ajsembdbbuildコマンド実行前にディレクトリを作成してください。

データ領域作成ディレクトリ：l:¥EmbDB¥RDArea

システムファイル領域作成ディレクトリ1：m:¥EmbDB¥SYSArea1

システムファイル領域作成ディレクトリ2：n:¥EmbDB¥SYSArea2

アンロードログファイル作成ディレクトリ：o:¥EmbDB¥Unload_Log

組み込みDB作業領域ディレクトリ：p:¥EmbDB¥WorkArea

組み込みDBインストール先フォルダ：c:¥Program Files※¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JFA

スケジューラーサービス名：AJSROOT4

組み込みDBポート番号：22230

組み込みDBセットアップ識別子：_JFA

実行系物理ホスト名：physical_host

論理ホスト名：logical_host

システムファイルを二重化しないで，システムログを使用した運用をしない場合（表C-3，表C-4の組み合わせが21-A）

ajsembdbbuild -l
-d "l:¥EmbDB¥RDArea,m:¥EmbDB¥SYSArea1"
-ld p:¥EmbDB¥WorkArea
-i "c:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JFA" -p 22230
-id _JFA -r -mh logical_host -eh physical_host

システムファイルを二重化しないで，アンロードログ運用をする場合（表C-3，表C-4の組み合わせが21-B）

ajsembdbbuild -l
-d "l:¥EmbDB¥RDArea,m:¥EmbDB¥SYSArea1"
-ld p:¥EmbDB¥WorkArea -bs -bl o:¥EmbDB¥Unload_Log
-i "c:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JFA" -p 22230 -id _JFA
-r -mh logical_host -eh physical_host

システムファイルを二重化し，アンロードログ運用をする場合（表C-3，表C-4の組み合わせが22-B）

ajsembdbbuild -l
-d "l:¥EmbDB¥RDArea,m:¥EmbDB¥SYSArea1,n:¥EmbDB¥SYSArea2"
-ld p:¥EmbDB¥WorkArea -br -bl o:¥EmbDB¥Unload_Log
-i "c:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JFA" -p 22230 -id _JFA
-r -mh logical_host -eh physical_host

注※

64ビット版のWindowsの場合は，「Program Files」を「Program Files (x86)」と読み替えてください。

(b)　UNIXの場合

指定例では，次に示す設定値が設定されていると仮定します。ajsembdbbuildコマンド実行前にディレクトリを作成してください。

アンロードログファイル作成ディレクトリ：/Unload_Log_JFA

組み込みDB作業領域ディレクトリ：/WorkArea_JFA

組み込みDB運用ディレクトリ：/opt/jp1ajs2/embdb/_JFA

スケジューラーサービス名：AJSROOT4

組み込みDBポート番号：22230

組み込みDBセットアップ識別子：_JFA

実行系物理ホスト名：physical_host

論理ホスト名：logical_host

また，指定例で使用するデータ領域作成ディレクトリおよびシステムファイル領域作成ディレクトリを次に示します。

領域種別

ファイル種別

通常ファイル

RAWファイル

データ領域作成ディレクトリ

/share1/RDArea_JFA

/dev/vgshare1/rdb_JFA

システムファイル領域作成ディレクトリ1

/share2/SYSArea_JFA

/dev/vgshare2/rsys_JFA

システムファイル領域作成ディレクトリ2

/share3/SYSArea_JFA

/dev/vgshare3/rsys_JFA

システムファイルを二重化しないで，システムログを使用した運用をしない場合

データ領域およびシステムファイル領域を通常ファイルで作成する場合（表C-3，表C-4の組み合わせが21-A）

ajsembdbbuild -l
-d "/share1/RDArea_JFA,/share2/SYSArea_JFA"
-ld /WorkArea_JFA -i /opt/jp1ajs2/embdb/_JFA -p 22230 -id _JFA
-r -mh logical_host -eh physical_host

データ領域およびシステムファイル領域をRAWファイルで作成する場合（表C-3，表C-4の組み合わせが23-A）

ajsembdbbuild -l
-a "ajssys01=/dev/vgshare1/rdb_JFA,
ajssys11=/dev/vgshare2/rsys_JFA"
-ld /WorkArea_JFA -i /opt/jp1ajs2/embdb/_JFA -p 22230 -id _JFA
-r -mh logical_host -eh physical_host

システムファイルを二重化しないで，アンロードログ運用をする場合

データ領域およびシステムファイル領域を通常ファイルで作成する場合（表C-3，表C-4の組み合わせが21-B）

ajsembdbbuild -l
-d "/share1/RDArea_JFA,/share2/SYSArea_JFA"
-ld /WorkArea_JFA -bs -bl /Unload_Log_JFA -i /opt/jp1ajs2/embdb/_JFA
-p 22230 -id _JFA -r -mh logical_host -eh physical_host

データ領域およびシステムファイル領域をRAWファイルで作成する場合（表C-3，表C-4の組み合わせが23-B）

ajsembdbbuild -l
-a "ajssys01=/dev/vgshare1/rdb_JFA,
ajssys11=/dev/vgshare2/rsys_JFA"
-ld /WorkArea_JFA -bs -bl /Unload_Log_JFA -i /opt/jp1ajs2/embdb/_JFA
-p 22230 -id _JFA -r -mh logical_host -eh physical_host

システムファイルを二重化し，アンロードログ運用をする場合

データ領域およびシステムファイル領域を通常ファイルで作成する場合（表C-3，表C-4の組み合わせが22-B）

ajsembdbbuild -l
-d "/share1/RDArea_JFA,/share2/SYSArea_JFA,
/share3/SYSArea_JFA" -ld /WorkArea_JFA -br
-bl /Unload_Log_JFA -i /opt/jp1ajs2/embdb/_JFA -p 22230 -id _JFA
-r -mh logical_host -eh physical_host

データ領域およびシステムファイル領域をRAWファイルで作成する場合（表C-3，表C-4の組み合わせが24-B）

ajsembdbbuild -l
-a "ajssys01=/dev/vgshare1/rdb_JFA,
ajssys11=/dev/vgshare2/rsys_JFA,
ajssys17=/dev/vgshare3/rsys_JFA" -ld /WorkArea_JFA -br
-bl /Unload_Log_JFA -i /opt/jp1ajs2/embdb/_JFA -p 22230 -id _JFA -r
-mh logical_host -eh physical_host

(4)　環境設定パラメーターの設定

UNIXでUTF-8環境のユニット名などに指定できる文字数を変更するためには，ajsembdbsetupコマンドの-eオプションに「sjis」を指定する必要があります。Solarisでは，jajs_setupコマンドまたはjajs_setup_clusterコマンドに-Sオプションを指定して実行した場合，環境設定パラメーターAJSCHARCODEの値に「EUC」が設定されるため，ajsembdbsetupコマンドを実行する前に，環境設定パラメーターの値を「UTF-8」に変更する必要があります。AIXまたはHP-UXでは，jajs_setupコマンドまたはjajs_setup_clusterコマンドに-Sオプションを指定して実行した場合，環境設定パラメーターAJSCHARCODEの値に「SJIS」が設定されるため，ajsembdbsetupコマンドを実行する前に，環境設定パラメーターの値を「UTF-8」に変更する必要があります。

環境設定パラメーターの設定については，「4.2 環境設定パラメーターの設定」（Windowsの場合）または「14.2 環境設定パラメーターの設定」（UNIXの場合）を参照してください。

高度なセットアップを行っている場合，jajs_configコマンドはメッセージKAVS1516-Eを出力してエラーになるため，環境設定パラメーターを設定するにはjbssetcnfコマンドを実行してください。jbssetcnfコマンドの詳細については，「4.2.2 jbssetcnfコマンドを使用した環境設定パラメーターの設定手順」（Windowsの場合）または「14.2.2 jbssetcnfコマンドを使用した環境設定パラメーターの設定手順」（UNIXの場合）を参照してください。

(5)　スケジューラーデータベースの組み込みDBへのセットアップ

ajsembdbsetupコマンドを使用して，スケジューラーデータベースの内容を組み込みDBにセットアップします。ただし，セットアップ作業を開始する前に，論理ホスト環境でスケジューラーサービスの設定が完了している必要があります。これらの設定が完了していることを確認してから，ajsembdbsetupコマンドを実行してください。

ajsembdbsetupコマンドを実行することで次の処理が実行されます。

組み込みDBのデータベース情報の設定（スキーマ，テーブル）

JP1/AJS3環境設定パラメーターの設定

大規模の組み込みDB環境で実行するajsembdbsetupコマンドの指定例を次に示します。なお，次の設定値を仮定します。

スケジューラーサービス名：AJSROOT4

組み込みDBポート番号：22230

組み込みDBセットアップ識別子：_JFA

論理ホスト名：logical_host

ajsembdbsetup -F AJSROOT4 -ru l -id _JFA -mh logical_host -p 22230

補足事項

ajsembdbsetupコマンドを実行することで次の環境設定パラメーターが設定されます。これらの環境設定パラメーターについては設定値を変更しないでください。また，それぞれの環境設定パラメーターの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2　2.2 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

表D‒1　ajsembdbsetupコマンド実行時に設定される環境設定パラメーター

環境設定パラメーター

定義内容

ajsembdbsetupコマンドで設定する内容※1

AJSDBTYPE

データベース種別

EmbedDB

TABLENAMEPREFIX

テーブル名プリフィックス

次のどちらかが設定される。

-tpオプション指定値

AJS1

TABLENAMEPOSTFIX

テーブルID

−

RDBAUTHID

RDB認可識別子

root

RDBUSER

RDBアクセスユーザー名

ajs2

RDBPASSWORD

RDBユーザーパスワード

−

RDBHOST

RDB接続先ホスト名

次のどちらかが設定される。

-mhオプション指定値

環境変数JP1_HOSTNAMEの設定値

RDBPORT

RDB接続ポート番号

次のどちらかが設定される。

-pオプション指定値

22220

RDBIPC

RDBサーバとの通信方式

MEMORY

RDBSENDMEMSIZE

RDBプロセス間メモリー通信使用時の送信用メモリーサイズ

次のどちらかが設定される。

-sオプション指定値

100

RDBRECVMEMSIZE

RDBプロセス間メモリー通信使用時の受信用メモリーサイズ

次のどちらかが設定される。

-rオプション指定値

1600

DEFLENTYPE

UTF-8環境で使用できる文字数の設定

次のどちらかが設定される。※2，※3

-e sjisの場合

sjis

-e byteの場合

byte

注※1

設定内容が数値の場合は，10進数で表記しています。

注※2

-eオプションは，UNIXでだけ指定できます。

注※3

Linuxでは-eオプションを省略した場合，byteが設定されます。

(6)　複数スケジューラーデータベースの組み込みDBへのセットアップ

ここでは，複数のスケジューラーデータベースを組み込みDBとしてセットアップする方法について説明します。

(a)　スケジューラーサービスごとに異なる組み込みDB環境を構築する

複数のスケジューラーサービスが定義されていて，スケジューラーサービスごとに異なる組み込みDB環境を構築する場合，次に示す領域を別に準備してください。

組み込みDB運用ディレクトリ

データ領域

システムファイル領域

組み込みDB作業領域

アンロードログファイル作成ディレクトリ

上記に示す領域のうち，システムファイル領域，アンロードログファイル作成ディレクトリについては，必要に応じて準備してください。また，データ領域およびシステムファイル領域は，共有ディスク上の領域を指定してください。

組み込みDB環境構築の際，使用するポート番号および組み込みDBセットアップ識別子が組み込みDB間で重複しないように指定する必要があります。そのため，ajsembdbbuildコマンドおよびajsembdbsetupコマンドの実行時にはポート番号を指定するオプション（-p）に，ajsembdbinstlコマンド，ajsembdbbuildコマンド，およびajsembdbsetupコマンドの実行時には組み込みDBセットアップ識別子を指定するオプション（-id）に，組み込みDBごとに異なる値を指定してください。

セットアップ例を次に示します。

なお，この例は，「付録D.2(3) 組み込みDB環境の構築」および「付録D.2(4) 環境設定パラメーターの設定」で示した環境がすでに構築されていることを前提に記載します。

Windowsの場合

組み込みDBの環境内容

追加する組み込みDBの環境内容を次に示します。

データ領域作成ディレクトリ：q:¥EmbDB¥RDArea

システムファイル領域作成ディレクトリ1：r:¥EmbDB¥SYSArea1

システムファイル領域作成ディレクトリ2：s:¥EmbDB¥SYSArea2

アンロードログファイル作成ディレクトリ：t:¥EmbDB¥Unload_Log

組み込みDB作業領域：u:¥EmbDB¥WorkArea

組み込みDBインストール先フォルダ：c:¥Program Files※¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JFB

スケジューラーサービス名：AJSROOT5

組み込みDBポート番号：22231

組み込みDBセットアップ識別子：_JFB

実行系物理ホスト名：physical_host

論理ホスト名：logical_host

注※

64ビット版のWindowsの場合は，「Program Files」を「Program Files (x86)」と読み替えてください。

ajsembdbinstlコマンドの指定内容

ajsembdbinstl -mh logical_host
-s "c:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥tools¥AJS3DB"
-i "c:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JFB" -id _JFB

ajsembdbbuildコマンドの指定内容

ajsembdbbuild -l
-d "q:¥EmbDB¥RDArea,r:¥EmbDB¥SYSArea1,s:¥EmbDB¥SYSArea2"
-ld u:¥EmbDB¥WorkArea -br -bl t:¥EmbDB¥Unload_Log
-i "c:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JFB"
-p 22231 -id _JFB -r -mh logical_host -eh physical_host

ajsembdbsetupコマンドの指定内容

ajsembdbsetup -F AJSROOT5 -ru l -id _JFB -p 22231 -mh logical_host

UNIXの場合

組み込みDBの環境内容

追加する組み込みDBの環境内容を次に示します。

データ領域作成ディレクトリ：/share4/RDArea_JFB

システムファイル領域作成ディレクトリ1：/share5/SYSArea_JFB

システムファイル領域作成ディレクトリ2：/share6/SYSArea_JFB

アンロードログファイル作成ディレクトリ：/Unload_Log_JFB

組み込みDB作業領域：/WorkArea_JFB

組み込みDB運用ディレクトリ：/opt/jp1ajs2/embdb/_JFB

スケジューラーサービス名：AJSROOT5

組み込みDBポート番号：22231

組み込みDBセットアップ識別子：_JFB

実行系物理ホスト名：physical_host

論理ホスト名：logical_host

ajsembdbinstlコマンドの指定内容

ajsembdbinstl -mh logical_host -s /opt/jp1ajs2/tools/AJS3DB
-i /opt/jp1ajs2/embdb/_JFB -id _JFB

ajsembdbbuildコマンドの指定内容

ajsembdbbuild -l
-d "/share4/RDArea_JFB,/share5/SYSArea_JFB,
/share6/SYSArea_JFB" -ld /WorkArea_JFB -br
-bl /Unload_Log_JFB -i /opt/jp1ajs2/embdb/_JFB -p 22231
-id _JFB -r -mh logical_host -eh physical_host

ajsembdbsetupコマンドの指定内容

ajsembdbsetup -F AJSROOT5 -ru l -id _JFB -p 22231
-mh logical_host

ajsembdbinstlコマンド，ajsembdbbuildコマンド，およびajsembdbsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド」を参照してください。

(b)　一つの組み込みDB環境に複数のスケジューラーデータベースをセットアップする

一つの組み込みDB環境に複数のスケジューラーデータベースをセットアップする場合，組み込みDB内にはスケジューラーサービスごとに異なるテーブルを作成して管理する必要があります。そのため，ajsembdbsetupコマンド実行時のテーブル名プリフィックスを変更する必要があります。

同じ組み込みDBに対して二つ目のスケジューラーデータベースをセットアップする際のajsembdbsetupコマンドの指定例を次に示します。なお，次の設定値を仮定します。

スケジューラーサービス名：AJSROOT6

テーブル名プリフィックス：AJS2

組み込みDBポート番号：22230

組み込みDBセットアップ識別子：_JFA

論理ホスト名：logical_host

ajsembdbsetup -F AJSROOT6 -tp AJS2 -ru l -id _JFA -mh logical_host -p 22230

ajsembdbsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbsetup」を参照してください。

注意事項

一つの組み込みDB環境に複数のスケジューラーデータベースをセットアップした環境で，特定のスケジューラーデータベースだけを再構築することはできません。組み込みDB環境にセットアップしたすべてのスケジューラーデータベースの再構築が必要となります。特定のスケジューラーデータベースだけを再構築したい場合は，スケジューラーサービスごとに組み込みDBを用意してください。構築方法については，「(a) スケジューラーサービスごとに異なる組み込みDB環境を構築する」を参照してください。

一つの組み込みDB環境に複数のスケジューラーデータベースをセットアップした環境で，ajsembdbbackupコマンドを使用してバックアップする場合，特定のスケジューラーデータベースだけを対象にはできません。ajsembdbbackupコマンドでのバックアップは，該当する組み込みDB環境にセットアップしたすべてのスケジューラーデータベースをバックアップ対象とし，そのバックアップを使用して回復すると，すべてのスケジューラーデータベースを回復します。そのため，ajsembdbbackupコマンドおよびajsembdbrstrコマンドでバックアップ・リストアをする場合，該当する組み込みDBにアクセスするすべてのスケジューラーサービスを停止する必要があります。

なお，ajsprintコマンドでユニット定義だけをバックアップする場合は，スケジューラーサービスを停止しないで，スケジューラーデータベースごとに取得できます。

ajsembdbbackupコマンドで特定のスケジューラーデータベースだけをバックアップ対象としたい場合は，スケジューラーサービスごとに組み込みDBを用意してください。構築方法については，「(a) スケジューラーサービスごとに異なる組み込みDB環境を構築する」を参照してください。

一つの組み込みDB環境に論理ホストのスケジューラーデータベース，および物理ホストのスケジューラーデータベースを混在してセットアップできません。

(7)　組み込みDBの再セットアップ

組み込みDBの再セットアップについては，「付録C.2(7) 組み込みDBの再セットアップ」を参照してください。

なお，Windowsの場合，組み込みDBの再セットアップ後に最初にJP1/AJS3のサービスを起動するときは，JP1/AJS3のサービスを起動する前に，「JP1/AJS3 Database _JFn」※が停止されていることを確認してください。詳細については，「8.2.4 クラスタソフトへの登録」を参照してください。

注※

「_JFn」は論理ホストのJP1/AJS3サービスが使用する組み込みDBセットアップ識別子です。

(8)　組み込みDBをバージョン10-00より前の設定に変更する

組み込みDBの管理機能をJP1/AJS3 - Managerの10-00よりも前のバージョンに変更する手順を次に示します。

操作対象のJP1/AJS3サービスを停止する。

組み込みDBを上書きインストールする。

ajsembdbinstlコマンドに-v9standardオプションを指定して実行します。

ajsembdbinstlコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbinstl」を参照してください。

システム共通定義ファイルの設定値を変更する。

次のファイルをエディターで開き，設定値を変更します。

システム共通定義ファイル

・Windowsの場合

　組み込みDB運用ディレクトリ¥conf¥pdsys

・UNIXの場合

　組み込みDB運用ディレクトリ/conf/pdsys

＜変更前＞

set pd_mode_conf = MANUAL2

＜変更後＞

set pd_mode_conf = MANUAL1※

注※

バージョン9以前のJP1/AJS3 - Managerでシステム共通定義ファイルを変更している場合は，その値に読み替えてください。

DB管理用のJP1/AJS3用起動プロセス定義ファイルおよびJP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイルに，モデルファイルを上書きコピーする。

次に示すファイルを，それぞれのモデルファイルで上書きコピーします。

Windowsの場合

ファイルの種類

ファイル名

モデルファイル

JP1/AJS3用起動プロセス定義ファイル（DB管理）

共有フォルダ¥jp1ajs2¥conf¥jp1ajs_dbmd.conf

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf¥jp1ajs_dbmd.conf.v9standard.model

JP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイル（DB管理）

共有フォルダ¥jp1ajs2¥conf¥jp1ajs_dbmd_0700.conf

JP1/AJS3 - Managerのインストール先フォルダ¥conf¥jp1ajs_dbmd_0700.conf.v9standard.cluster.model

UNIXの場合

ファイルの種類

ファイル名

モデルファイル

JP1/AJS3用起動プロセス定義ファイル（DB管理）

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_dbmd.conf

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_dbmd.conf.v9standard.model

JP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイル（DB管理）

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_dbmd_0700.conf

/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_dbmd_0700.conf.v9standard.cluster.model

システム管理用のJP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイルの設定値を変更する。

次に示すファイルをエディターで開き，「変更前」で示す行の下線部分を変更します。下線部分がすでに「変更後」の値である場合，変更する必要はありません。

Windowsの場合

JP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイル（システム管理）

共有フォルダ¥jp1ajs2¥conf¥jp1ajs_service_0700.conf

＜変更前＞

　jajs_dbmd|jajs_dbmd.exe||1|3|3|21600|0|2||1|||||||

＜変更後＞

　jajs_dbmd|jajs_dbmd.exe||0|3|3|21600|0|2||1|||||||

UNIXの場合

JP1/AJS3用拡張起動プロセス定義ファイル（システム管理）

共有ディレクトリ/jp1ajs2/conf/jp1ajs_service_0700.conf

＜変更前＞

　jajs_dbmd|jajs_dbmd||1|3|3|21600|0|2||1|||||||

＜変更後＞

　jajs_dbmd|jajs_dbmd||0|3|3|21600|0|2||1|||||||

(9)　組み込みDBのアンインストール

組み込みDBのアンインストールについては，「6.1.1(3) 不要となったデータベース環境をアンインストールする」を参照してください。

付録D.3　組み込みDBのセットアップ（待機系）

クラスタ構成時に待機系組み込みDBを使用する場合のインストール，環境構築，およびセットアップ方法について説明します。

(1)　組み込みDBインストール前の作業

「付録C.2(1) 組み込みDBインストール前の作業」を参照し，組み込みDBインストール前に必要な項目について確認してください。

(2)　組み込みDBのインストール

組み込みDBのインストールは，「付録C.2(2) 組み込みDBのインストール」に記載した手順で実施する必要があります。ただし，クラスタ構成で，待機系に組み込みDBをインストールする場合は，次の注意事項を考慮してインストールしてください。

注意事項

組み込みDBをインストールする際は，待機系のローカルディスクにインストールしてください。また，実行系・待機系とも，同じ名称となるようにドライブおよびフォルダを指定してください。

物理ホストおよび複数の論理ホストを同一マシン内に共存し，異なる組み込みDBを使用する場合は，セットアップ識別子が重複しないように指定してください。

また，インストールの詳細についても「付録C.2(2) 組み込みDBのインストール」を参照してください。

(3)　組み込みDB環境の構築

組み込みDBの環境構築手順について次に示します。

各サービスを停止する。

物理ホストおよびすべての論理ホストで，JP1/AJS3サービスおよびJP1/AJS3 Console Agentサービスを含め，スケジューラーデータベースにアクセスするサービスをすべて停止します。

UNIXの場合，共有メモリー上の環境設定情報を削除する。

ajsshmdelコマンドを実行して，共有メモリー上の環境設定情報を削除します。

ajsshmdel >/dev/null 2>&1

JP1/AJS3 10-00以降で構築する場合，実行系の組み込みDB設定ファイルを待機系にコピーする。

実行系にある次の組み込みDB設定ファイルを，待機系にコピーします。

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥conf¥ajsdbst¥ajsembdbセットアップ識別子.conf

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/conf/ajsdbst/ajsembdbセットアップ識別子.conf

組み込みDB環境構築コマンドを実行する。

ajsembdbbuildコマンドを使用して，組み込みDBの環境を構築します。

ajsembdbbuildコマンドを実行すると，次の処理が実行されます。

組み込みDBの定義情報作成

組み込みDB作業領域の作成

待機系でajsembdbbuildコマンドを実行する場合は，-rオプションではなく，-fオプションを指定してください。その他の引数については，実行系で指定した内容と同じ内容を指定してください。

ajsembdbbuildコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbbuild」を参照してください。

補足事項

システムファイルの二重化をして，システムログを使用した運用をしない（表C-3，表C-4の組み合わせが14-A，16-A，18-A，20-A，22-A，24-Aとなる）場合，環境は構築できません。

注意事項

組み込みDB環境を構築するホストは，実行系の物理ホスト名および論理ホスト名ともにhostsファイルまたはDNSに登録してください。

組み込みDB環境を構築するホストのホスト名をjp1hosts定義ファイルまたはjp1hosts2定義ファイルに登録しても，組み込みDBで使用するホスト名として有効になりません。

組み込みDB環境を構築するホストのホスト名には，エイリアス名を使用しないでください。

組み込みDBが稼働できるホストのホスト名は，最大32バイトです。したがって，組み込みDB環境を構築するホストは，実行系の物理ホスト名および論理ホスト名ともに1〜32バイトで設定してください。

大規模の組み込みDB環境を構築する場合のajsembdbbuildコマンドの指定例を(a)および(b)に示します。表C-3および表C-4の項番の組み合わせについても示します。

(a)　Windowsの場合

JP1/AJS3のバージョンが10-00以降の場合

次のコマンドを実行します。

ajsembdbbuild -conf 組み込みDB設定ファイル名

注意事項

組み込みDB設定ファイル名は，「(3) 組み込みDB環境の構築」の手順3でコピーしたファイル名を指定してください。

このコマンドを実行すると，実行系でajsembdbbuildコマンドに指定したオプションと同じ構成で組み込みDBを構築します。ajsembdbbuildコマンドを実行する前に，実行系で指定した次のディレクトリを作成してください。

・アンロードログファイル作成ディレクトリ

・組み込みDB作業領域ディレクトリ

・組み込みDBインストール先フォルダ

なお，アンロードログファイル作成ディレクトリは，実行系のセットアップ時にローカルディスク上のディレクトリを指定した場合，待機系でも作成が必要です。

JP1/AJS3のバージョンが10-00より前の場合

指定例では，次に示す設定値が設定されていると仮定します。ajsembdbbuildコマンド実行前にディレクトリを作成してください。

データ領域作成ディレクトリ：l:¥EmbDB¥RDArea

システムファイル領域作成ディレクトリ1：m:¥EmbDB¥SYSArea1

システムファイル領域作成ディレクトリ2：n:¥EmbDB¥SYSArea2

アンロードログファイル作成ディレクトリ：o:¥EmbDB¥Unload_Log

組み込みDB作業領域ディレクトリ：p:¥EmbDB¥WorkArea

組み込みDBインストール先フォルダ：c:¥Program Files※1¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JFA

スケジューラーサービス名：AJSROOT4

組み込みDBポート番号：22230

組み込みDBセットアップ識別子：_JFA

実行系物理ホスト名※2：physical_host

論理ホスト名：logical_host

システムファイルを二重化しないで，システムログを使用した運用をしない場合（表C-3，表C-4の組み合わせが21-A）

ajsembdbbuild -l
-d "l:¥EmbDB¥RDArea,m:¥EmbDB¥SYSArea1"
-ld p:¥EmbDB¥WorkArea -i "c:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JFA"
-p 22230 -id _JFA -f -mh logical_host -eh physical_host

システムファイルを二重化しないで，アンロードログ運用をする場合（表C-3，表C-4の組み合わせが21-B）

ajsembdbbuild -l
-d "l:¥EmbDB¥RDArea,m:¥EmbDB¥SYSArea1"
-ld p:¥EmbDB¥WorkArea -bs -bl o:¥EmbDB¥Unload_Log
-i "c:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JFA" -p 22230 -id _JFA
-f -mh logical_host -eh physical_host

システムファイルを二重化し，アンロードログ運用をする場合（表C-3，表C-4の組み合わせが22-B）

ajsembdbbuild -l
-d "l:¥EmbDB¥RDArea,m:¥EmbDB¥SYSArea1,
n:¥EmbDB¥SYSArea2" -ld p:¥EmbDB¥WorkArea -br
-bl o:¥EmbDB¥Unload_Log -i "c:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JFA"
-p 22230 -id _JFA -f -mh logical_host -eh physical_host

注※1

64ビット版のWindowsの場合は，「Program Files」を「Program Files (x86)」と読み替えてください。

注※2

待機系の組み込みDBの環境構築についても，実行系の物理ホスト名をajsembdbbuildコマンドの-ehオプションに指定する必要があります。

(b)　UNIXの場合

JP1/AJS3のバージョンが10-00以降の場合

次のコマンドを実行します。

ajsembdbbuild -conf 組み込みDB設定ファイル名

注意事項

組み込みDB設定ファイル名は，「(3) 組み込みDB環境の構築」の手順3でコピーしたファイル名を指定してください。

このコマンドを実行すると，実行系でajsembdbbuildコマンドに指定したオプションと同じ構成で組み込みDBを構築します。ajsembdbbuildコマンドを実行する前に，実行系で指定した次のディレクトリを作成してください。

・アンロードログファイル作成ディレクトリ

・組み込みDB作業領域ディレクトリ

・組み込みDBインストール先ディレクトリ

なお，アンロードログファイル作成ディレクトリは，実行系のセットアップ時にローカルディスク上のディレクトリを指定した場合，待機系でも作成が必要です。

JP1/AJS3のバージョンが10-00より前の場合

指定例では，次に示す設定値が設定されていると仮定します。ajsembdbbuildコマンド実行前にディレクトリを作成してください。

アンロードログファイル作成ディレクトリ：/Unload_Log_JFA

組み込みDB作業領域ディレクトリ：/WorkArea_JFA

組み込みDBインストール先ディレクトリ：/opt/jp1ajs2/embdb/_JFA

スケジューラーサービス名：AJSROOT4

組み込みDBポート番号：22230

組み込みDBセットアップ識別子：_JFA

実行系物理ホスト名※：physical_host

論理ホスト名：logical_host

注※

待機系の組み込みDBの環境構築についても，実行系の物理ホスト名をajsembdbbuildコマンドの-ehオプションに指定する必要があります。

また，指定例で使用するデータ領域作成ディレクトリおよびシステムファイル領域作成ディレクトリを次に示します。

領域種別

ファイル種別

通常ファイル

RAWファイル

データ領域作成ディレクトリ

/share1/RDArea_JFA

/dev/vgshare1/rdb_JFA

システムファイル領域作成ディレクトリ1

/share2/SYSArea_JFA

/dev/vgshare2/rsys_JFA

システムファイル領域作成ディレクトリ2

/share3/SYSArea_JFA

/dev/vgshare3/rsys_JFA

システムファイルを二重化しないで，システムログを使用した運用をしない場合

データ領域およびシステムファイル領域を通常ファイルで作成する場合（表C-3，表C-4の組み合わせが21-A）

ajsembdbbuild -l
-d "/share1/RDArea_JFA,/share2/SYSArea_JFA"
-ld /WorkArea_JFA -i /opt/jp1ajs2/embdb/_JFA -p 22230 -id _JFA
-f -mh logical_host -eh physical_host

データ領域およびシステムファイル領域をRAWファイルで作成する場合（表C-3，表C-4の組み合わせが23-A）

ajsembdbbuild -l
-a "ajssys01=/dev/vgshare1/rdb_JFA,
ajssys11=/dev/vgshare2/rsys_JFA"
-ld /WorkArea_JFA -i /opt/jp1ajs2/embdb/_JFA -p 22230 -id _JFA -f
-mh logical_host -eh physical_host

システムファイルを二重化しないで，アンロードログ運用をする場合

データ領域およびシステムファイル領域を通常ファイルで作成する場合（表C-3，表C-4の組み合わせが21-B）

ajsembdbbuild -l
-d "/share1/RDArea_JFA,/share2/SYSArea_JFA"
-ld /WorkArea_JFA -bs -bl /Unload_Log_JFA -i /opt/jp1ajs2/embdb/_JFA
-p 22230 -id _JFA -f -mh logical_host -eh physical_host

データ領域およびシステムファイル領域をRAWファイルで作成する場合（表C-3，表C-4の組み合わせが23-B）

ajsembdbbuild -l
-a "ajssys01=/dev/vgshare1/rdb_JFA,
ajssys11=/dev/vgshare2/rsys_JFA "
-ld /WorkArea_JFA -bs -bl /Unload_Log_JFA -i /opt/jp1ajs2/embdb/_JFA
-p 22230 -id _JFA -f -mh logical_host -eh physical_host

システムファイルを二重化し，アンロードログ運用をする場合

データ領域およびシステムファイル領域を通常ファイルで作成する場合（表C-3，表C-4の組み合わせが22-B）

ajsembdbbuild -l
-d "/share1/RDArea_JFA,/share2/SYSArea_JFA,
/share3/SYSArea_JFA"
-ld /WorkArea_JFA -br -bl /Unload_Log_JFA -i /opt/jp1ajs2/embdb/_JFA
-p 22230 -id _JFA -f -mh logical_host -eh physical_host

データ領域およびシステムファイル領域をRAWファイルで作成する場合（表C-3，表C-4の組み合わせが24-B）

ajsembdbbuild -l
-a "ajssys01=/dev/vgshare1/rdb_JFA,
ajssys11=/dev/vgshare2/rsys_JFA,
ajssys17=/dev/vgshare3/rsys_JFA" -ld /WorkArea_JFA
-br -bl /Unload_Log_JFA -i /opt/jp1ajs2/embdb/_JFA -p 22230
-id _JFA -f -mh logical_host -eh physical_host

(4)　環境設定パラメーターの設定

次の個所の待機系での作業手順に従って，実行系の共通定義情報と設定内容を合わせていれば，ここでの作業は不要です。

Windowsの場合

「8.2.2 クラスタシステムの環境設定の手順」

「8.2.7 論理ホストのスケジューラーサービスの多重起動の設定」

UNIXの場合

「17.2.2 クラスタシステムの環境設定の手順」

「17.2.7 論理ホストのスケジューラーサービスの多重起動の設定」

(5)　スケジューラーデータベースの組み込みDBへのセットアップ

待機系では，ここでの作業は不要です。

(6)　複数スケジューラーデータベースの組み込みDBへのセットアップ

ここでは，複数のスケジューラーデータベースを組み込みDBとしてセットアップする方法について説明します。

(a)　スケジューラーサービスごとに異なる組み込みDB環境を構築する

複数のスケジューラーサービスが定義されていて，スケジューラーサービスごとに異なる組み込みDB環境を構築する場合，次に示す領域を別に準備してください。

組み込みDB運用ディレクトリ

組み込みDB作業領域

アンロードログファイル作成ディレクトリ

上記の領域のうち，アンロードログファイル作成ディレクトリについては，必要に応じて準備してください。

待機系の環境構築時は，データ領域およびシステムファイル領域は作成しません。データ領域およびシステムファイル領域は，実行系の環境構築時，共有ディスク上に作成します。

組み込みDB環境構築の際，使用するポート番号および組み込みDBセットアップ識別子が組み込みDB間で重複しないように指定する必要があります。そのため，ajsembdbbuildコマンド実行時にはポート番号を指定するオプション（-p）に，ajsembdbinstlコマンドおよびajsembdbbuildコマンドの実行時には組み込みDBセットアップ識別子を指定するオプション（-id）に，組み込みDBごとに異なる値を指定してください。

セットアップ例を次に示します。

なお，この例は，「付録D.3(3) 組み込みDB環境の構築」および「付録D.3(4) 環境設定パラメーターの設定」で示した環境がすでに構築されていることを前提に記載します。

Windowsの場合

組み込みDBの環境内容

追加する組み込みDBの環境内容を次に示します。

データ領域作成ディレクトリ：q:¥EmbDB¥RDArea

システムファイル領域作成ディレクトリ1：r:¥EmbDB¥SYSArea1

システムファイル領域作成ディレクトリ2：s:¥EmbDB¥SYSArea2

アンロードログファイル作成ディレクトリ：t:¥EmbDB¥Unload_Log

組み込みDB作業領域：u:¥EmbDB¥WorkArea

組み込みDBインストール先フォルダ：c:¥Program Files※¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JFB

スケジューラーサービス名：AJSROOT5

組み込みDBポート番号：22231

組み込みDBセットアップ識別子：_JFB

実行系物理ホスト名：physical_host

論理ホスト名：logical_host

注※

64ビット版のWindowsの場合は，「Program Files」を「Program Files (x86)」と読み替えてください。

ajsembdbinstlコマンドの指定内容

ajsembdbinstl -mh logical_host
-s "c:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥tools¥AJS3DB"
-i "c:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JFB" -id _JFB

ajsembdbbuildコマンドの指定内容

ajsembdbbuild -l
-d "q:¥EmbDB¥RDArea,r:¥EmbDB¥SYSArea1,s:¥EmbDB¥SYSArea2"
-ld u:¥EmbDB¥WorkArea -br -bl t:¥EmbDB¥Unload_Log
-i "c:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JFB" -p 22231
-id _JFB -f -mh logical_host -eh physical_host

組み込みDBへのセットアップ方法

組み込みDBへのセットアップ方法については，「付録D.3(5) スケジューラーデータベースの組み込みDBへのセットアップ」で示した指定例を参照してください。

UNIXの場合

組み込みDBの環境内容

追加する組み込みDBの環境内容を次に示します。

データ領域作成ディレクトリ：/share4/RDArea_JFB

システムファイル領域作成ディレクトリ1：/share5/SYSArea_JFB

システムファイル領域作成ディレクトリ2：/share6/SYSArea_JFB

アンロードログファイル作成ディレクトリ：/Unload_Log_JFB

組み込みDB作業領域：/WorkArea_JFB

組み込みDB運用ディレクトリ：/opt/jp1ajs2/embdb/_JFB

スケジューラーサービス名：AJSROOT5

組み込みDBポート番号：22231

組み込みDBセットアップ識別子：_JFB

実行系物理ホスト名：physical_host

論理ホスト名：logical_host

ajsembdbinstlコマンドの指定内容

ajsembdbinstl -mh logical_host -s /opt/jp1ajs2/tools/AJS3DB
-i /opt/jp1ajs2/embdb/_JFB -id _JFB

ajsembdbbuildコマンドの指定内容

ajsembdbbuild -l
-d "/share4/RDArea_JFB,/share5/SYSArea_JFB,
/share6/SYSArea_JFB"
-ld /WorkArea_JFB -br -bl /Unload_Log_JFB -i /opt/jp1ajs2/embdb/_JFB
-p 22231 -id _JFB -f -mh logical_host -eh physical_host

組み込みDBへのセットアップ方法

組み込みDBへのセットアップ方法については，「付録D.3(5) スケジューラーデータベースの組み込みDBへのセットアップ」で示した指定例を参照してください。

ajsembdbinstlコマンドおよびajsembdbbuildコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド」を参照してください。

(b)　一つの組み込みDB環境に複数のスケジューラーデータベースをセットアップする

「付録D.3(5) スケジューラーデータベースの組み込みDBへのセットアップ」を参照してください。

(7)　組み込みDBの再セットアップ

組み込みDBを再セットアップする場合の，セットアップ手順を次に示します。

ajsembdbunsetコマンドで，組み込みDB環境のデータを削除する。

組み込みDB運用ディレクトリを変更する場合は，組み込みDBのアンインストール後に，再度インストールする。

ajsembdbbuildコマンドで，組み込みDBを構築する。

実行系の共通定義情報を待機系に設定する。

実行系でのセットアップ完了後，実行系でjbsgetcnfコマンドを実行し，共通定義情報をファイルに退避します。

その退避したファイルを待機系にコピーし，jbssetcnfコマンドに指定して実行します。実行するコマンドを次に示します。

実行系で実行するコマンド

jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

待機系で実行するコマンド

jbssetcnf 退避ファイル名

ajsembdbunsetコマンドおよびajsembdbbuildコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド」を参照してください。また，jbsgetcnfコマンドおよびjbssetcnfコマンドについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

なお，Windowsの場合，組み込みDBの再セットアップ後に最初にJP1/AJS3のサービスを起動するときは，JP1/AJS3のサービスを起動する前に，「JP1/AJS3 Database _JFn」※が停止されていることを確認してください。詳細については，「8.2.4 クラスタソフトへの登録」を参照してください。

注※

「_JFn」は論理ホストのJP1/AJS3サービスが使用する組み込みDBセットアップ識別子です。

(8)　組み込みDBをバージョン10-00より前の設定に変更する

組み込みDBの管理機能をJP1/AJS3 - Managerの10-00よりも前のバージョンに変更する手順を次に示します。

組み込みDBを上書きインストールする。

ajsembdbinstlコマンドに-v9standardオプションを指定して実行します。

ajsembdbinstlコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　2. セットアップコマンド　ajsembdbinstl」を参照してください。

システム共通定義ファイルの設定値を変更する。

次のファイルをエディターで開き，設定値を変更します。

システム共通定義ファイル

・Windowsの場合

　組み込みDB運用ディレクトリ¥conf¥pdsys

・UNIXの場合

　組み込みDB運用ディレクトリ/conf/pdsys

＜変更前＞

set pd_mode_conf = MANUAL2

＜変更後＞

set pd_mode_conf = MANUAL1※

注※

バージョン9以前のJP1/AJS3 - Managerでシステム共通定義ファイルを変更している場合は，その値に読み替えてください。

(9)　組み込みDBのアンインストール

組み込みDBのアンインストールについては，「6.1.1(3) 不要となったデータベース環境をアンインストールする」を参照してください。

付録D.4　クラスタ構成時の組み込みDBの設定変更

クラスタに関するシステム定義のうち，変更できる定義について説明します。

この節で説明するシステム定義は，システム共通定義ファイルに設定する定義です。システム共通定義ファイルとは，次に示すファイルのことです。

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥conf¥pdsys

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/conf/pdsys

システム共通定義ファイルは，ajsembdbbuildコマンドを実行することで作成されます。そのため，システム共通定義ファイルは，ajsembdbbuildコマンドの実行後に編集してください。

クラスタに関するシステム定義のうち，変更できる定義を次に示します。

pd_mode_conf = 組み込みDBの開始方法

pd_mode_confの設定値を次に示します。

MANUAL1

組み込みDBを手動開始します。ただし，組み込みDBが異常終了した場合に限り，組み込みDBの再開始は自動開始になります。

MANUAL2

組み込みDBを手動開始します。MANUAL1とは異なり，自動開始することはありません。

AUTO

組み込みDBを自動開始します。OSを起動すると，自動的に組み込みDBを開始します。また，組み込みDB異常終了後の再開始についても自動開始します。

ajsembdbbuildコマンド実行時に，-rオプションまたは-fオプションを指定して環境構築した場合の，pd_mode_confのデフォルトはMANUAL2です。

クラスタ構成時は，MANUAL1またはMANUAL2を設定してください。構築する環境に応じて設定値を変更してください。

システム共通定義ファイルの編集は，次の手順で行ってください。

実行系

組み込みDBを使用しているスケジューラーサービスを停止する。

組み込みDBを停止する。

システム共通定義ファイルを編集する。

組み込みDBを起動する。

組み込みDBを使用しているスケジューラーサービスを起動する。

待機系

実行系での作業後，次のどちらかの方法でシステム共通定義ファイルを変更してください。

実行系で編集したシステム共通定義ファイルを，待機系の環境にコピーする。

実行系の手順3と同じ内容で編集する。

付録E　誤った環境設定パラメーターを設定したときの回復方法

環境設定パラメーターを誤って定義した場合の回復手順について説明します。

付録E.1　Windowsの場合

環境設定パラメーターを誤って設定した場合は，次の手順に従って回復してください。

誤って定義した環境設定パラメーターと正しい環境設定パラメーターの例を次に示します。

誤って定義した環境設定パラメーター

[JP1_DEFAULT¥JP1NBQAGENT¥Variable]
"USSER-ENVIRONMENT1"="ENVIRONMENT-VALUE1"

正しい環境設定パラメーター

[JP1_DEFAULT¥JP1NBQAGENT¥Variable]
"USER-ENVIRONMENT1"="ENVIRONMENT-VALUE1"

上記の誤って定義した環境設定パラメーターの削除手順と，正しい環境設定パラメーターの設定手順を次に示します。

次のコマンドを実行して定義情報を退避する。

物理ホストの場合

  jbsgetcnf > 退避ファイル名

論理ホストの場合

  jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

jbsgetcnfコマンドのパスは，「JP1/Baseのインストール先フォルダ¥bin¥jbsgetcnf」です。

jbsgetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

次のコマンドを実行してVariableサブキーを削除する。

物理ホストの場合

  jbsunsetcnf -h JP1_DEFAULT -c JP1NBQAGENT -n Variable

論理ホストの場合

  jbsunsetcnf -h 論理ホスト名 -c JP1NBQAGENT -n Variable

jbsunsetcnfコマンドのパスは，「JP1/Baseのインストール先フォルダ¥bin¥jbsunsetcnf」です。

jbsunsetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

手順1で退避した退避ファイルを編集する。

変更前

[JP1_DEFAULT¥JP1NBQAGENT¥Variable]
"JP1AJS2_JPOEXEPATH"="C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥bin"
"JP1AJS2_JPQNOP"="C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥bin¥jpqnop.exe"
"JP1AJS2_JPWDEXEPATH"="C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1PowerMonitor¥bin"
"USSER-ENVIRONMENT1"="ENVIRONMENT-VALUE1"

変更後

[JP1_DEFAULT¥JP1NBQAGENT¥Variable]
"JP1AJS2_JPOEXEPATH"="C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥bin"
"JP1AJS2_JPQNOP"="C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥bin¥jpqnop.exe"
"JP1AJS2_JPWDEXEPATH"="C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1PowerMonitor¥bin"

注

既存の環境設定パラメーターは削除しないで，誤って追加した個所を削除してください。

論理ホスト環境を変更する場合には，「JP1_DEFAULT」を論理ホスト名で指定します。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行して定義を回復する。

jbssetcnf 手順1で退避した退避ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「JP1/Baseのインストール先フォルダ¥bin¥jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

環境設定パラメーターの追加前の状態に戻ります。

メモ帳などのテキストエディターで，次の内容を定義した設定ファイルを作成する。

[JP1_DEFAULT¥JP1NBQAGENT¥Variable]
"USER-ENVIRONMENT1"="ENVIRONMENT-VALUE1"

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

JP1/AJS3を再起動する。

設定ファイルに記述した内容が反映されます。

付録E.2　UNIXの場合

環境設定パラメーターを誤って設定した場合は，次の手順に従って回復してください。

誤って定義した環境設定パラメーターと正しい環境設定パラメーターの例を次に示します。

誤って定義した環境設定パラメーター

[JP1_DEFAULT¥JP1NBQAGENT¥Variable]
"USSER-ENVIRONMENT1"="ENVIRONMENT-VALUE1"

正しい環境設定パラメーター

[JP1_DEFAULT¥JP1NBQAGENT¥Variable]
"USER-ENVIRONMENT1"="ENVIRONMENT-VALUE1"

上記の誤って定義した環境設定パラメーターの削除手順と，正しい環境設定パラメーターの設定手順を次に示します。

次のコマンドを実行して定義情報を退避する。

物理ホストの場合

  jbsgetcnf > 退避ファイル名

論理ホストの場合

  jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

jbsgetcnfコマンドのパスは，「/opt/jp1base/bin/jbsgetcnf」です。

jbsgetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

次のコマンドを実行してVariableサブキーを削除する。

物理ホストの場合

  jbsunsetcnf -h JP1_DEFAULT -c JP1NBQAGENT -n Variable

論理ホストの場合

  jbsunsetcnf -h 論理ホスト名 -c JP1NBQAGENT -n Variable

jbsunsetcnfコマンドのパスは，「/opt/jp1base/bin/jbsunsetcnf」です。

jbsunsetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

手順1で退避した退避ファイルを編集する。

変更前

[JP1_DEFAULT¥JP1NBQAGENT¥Variable]
"JP1AJS2_JPOEXEPATH"="/opt/jp1ajs2/bin"
"JP1AJS2_JPQNOP"="/opt/jp1ajs2/bin/jpqnop"
"JP1AJS2_JPWDEXEPATH"="/usr/bin/jp1_aom"
"USSER-ENVIRONMENT1"="ENVIRONMENT-VALUE1"

変更後

[JP1_DEFAULT¥JP1NBQAGENT¥Variable]
"JP1AJS2_JPOEXEPATH"="/opt/jp1ajs2/bin"
"JP1AJS2_JPQNOP"="/opt/jp1ajs2/bin/jpqnop"
"JP1AJS2_JPWDEXEPATH"="/usr/bin/jp1_aom"

注

既存の環境設定パラメーターは削除しないで，誤って追加した個所を削除してください。

論理ホスト環境を変更する場合には，「JP1_DEFAULT」を論理ホスト名で指定します。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行して定義を回復する。

jbssetcnf 手順1で退避した退避ファイル名

jbssetcnfコマンドのパスは，「/opt/jp1base/bin/jbssetcnf」です。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

環境設定パラメーターの追加前の状態に戻ります。

viなどのエディターで，次の内容を定義した設定ファイルを作成する。

[JP1_DEFAULT¥JP1NBQAGENT¥Variable]
"USER-ENVIRONMENT1"="ENVIRONMENT-VALUE1"

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 設定ファイル名

JP1/AJS3を再起動する。

設定ファイルに記述した内容が反映されます。

付録F　JP1/AJS3で設定する環境設定項目の推奨値

JP1/AJS3では，新規のインストール・セットアップ時に，環境設定項目の推奨値が自動的に設定されます。バージョンアップの場合には，以前の設定が引き継がれるため，推奨値で運用する場合には個別に設定してください。

設定方法の詳細については，「3. セットアップ」（Windowsの場合），または「13. セットアップ」（UNIXの場合）を参照してください。

付録F.1　スケジューラーサービスに関する環境設定

スケジューラーサービスに関する環境設定のパラメーター，デフォルト値，および推奨値を次の表に示します。

表F‒1　スケジューラーサービスに関する環境設定

環境設定パラメーター

デフォルト値

JP1/AJS3で設定する推奨値

"VRSHIFT_INTRERUN"

V6

V5

"MONSYSLOG"

none

all

"LOGSIZE"

dword:00001400

dword:00002800

"RDBCHECKINTERVAL"

dword:00000000

dword:0000012C

"LOGINFOALL"

no

yes

"LOGHEADER"

none

PID

"INFOLOG"

none

all

"UNITDEFINERELOAD"

no

yes

"AJSPRINTNETSCHPRF"

yes

no

"BACKGROUNDLEAVE"

no

yes

"NONRELOADHOLDING"

no

yes

付録F.2　ジョブ実行環境に関する環境設定

ジョブ実行環境に関する環境設定のパラメーター，デフォルト値，および推奨値を次の表に示します。

表F‒2　ジョブ実行環境に関する環境設定

環境設定パラメーター

デフォルト値

JP1/AJS3で設定する推奨値

"PreserveTerm"

dword:00000007

dword:00000001

"DeleteFlashOption"

1

0

"StartUpDelete"

1

0

"IsSigchldDefault"

dword:00000000

dword:00000001

付録F.3　イベントジョブ起動に関する環境設定

イベントジョブ起動に関する環境設定のパラメーター，デフォルト値，および推奨値を次の表に示します。

表F‒3　イベントジョブ起動に関する環境設定

環境設定パラメーター

デフォルト値

JP1/AJS3で設定する推奨値

"ClientConnectTimeout"

（イベント・アクション制御マネージャー側の設定）

Windowsの場合：

dword:00007530

UNIXの場合：

dword:000003E8

Windowsの場合：

設定なし

UNIXの場合：

dword:00002710

"MacVarDQuotation"

N

Y

"LogSize_jpomanager"

dword:000A0000

dword:00200000

"LogSize_jpomgrsub"

dword:000A0000

dword:00100000

"LogNumFiles_jpomanager"

dword:00000008

dword:0000000D

"LogNumFiles_jpomgrsub"

dword:00000006

dword:00000008

"FilewatchinfContinue"

N

Y

"EVProcessHA"

N

Y

"LogSize_jpoagent"

dword:00060000

dword:00100000

"LogSize_jpoagtsub"

dword:00060000

dword:00100000

"LogSize_jpocwtflMain"

dword:00140000

dword:00200000

"LogSize_jpoeventwatch"

dword:000A0000

dword:00100000

"LogSize_jpocwttmMain"

dword:00020000

dword:00040000

"LogNumFiles_jpoagtsub"

dword:00000008

dword:00000010

"LogNumFiles_jpocwtflMain"

dword:00000006

dword:0000000D

"LogNumFiles_jpoeventwatch"

dword:00000004

dword:00000008

"LogNumFiles_jpocwttmMain"

dword:00000002

dword:00000006

付録F.4　キューレスジョブ実行環境に関する環境設定

推奨値が設定されるキューレスジョブ実行環境に関する環境設定パラメーター，および該当するパラメーターのJP1/AJS2 08-00より前のデフォルト値，JP1/AJS2 08-00以降で設定する推奨値，およびJP1/AJS3で設定する推奨値を次の表に示します。

なお，JP1/AJS2 08-00以降およびJP1/AJS3のデフォルト値は，推奨値と同じ値です。

表F‒4　キューレスジョブ実行環境に関する環境設定

環境設定パラメーター

JP1/AJS2 08-00より前のデフォルト値

JP1/AJS2 08-00以降で設定する推奨値

（JP1/AJS2 08-00以降のデフォルト値）

JP1/AJS3で設定する推奨値

（JP1/AJS3のデフォルト値）

"AJSQL_JOBMAX"

dword:00000400

Windowsの場合：dword:00000005

UNIXの場合：dword:00000400

Windowsの場合：dword:00000005

UNIXの場合：dword:00000400

"AJSQL_JOBWAITMAX"

dword:00000000

Windowsの場合：dword:00000800

UNIXの場合：dword:00000000

Windowsの場合：dword:00000800

UNIXの場合：dword:00000000

"AJSQL_LOGSIZE"

dword:00001000

dword:00002000

dword:00002000

"AJSQL_STATSIZE"

dword:00000000

dword:00000800

dword:00000800

"AJSQL_CJOBMAX"

dword:00000400

Windowsの場合：dword:00000005

UNIXの場合：dword:00000400

Windowsの場合：dword:00000005

UNIXの場合：dword:00000400

"AJSQL_CJOBWAITMAX"

dword:00000000

Windowsの場合：dword:00000800

UNIXの場合：dword:00000000

Windowsの場合：dword:00000800

UNIXの場合：dword:00000000

付録G　AJS管理者で運用する場合のインストールとセットアップ（UNIX限定）

ここでは，JP1管理者グループおよびAJS管理者を設定するための準備作業と，設定手順について説明します。

付録G.1　AJS管理者を設定する作業の流れ

AJS管理者の設定は，次の流れに従って作業します。

図G‒1　AJS管理者を設定する作業の流れ

付録G.2　AJS管理者を設定するための準備

AJS管理者を設定するためには，JP1/AJS3をインストールする前に，次の作業を実施しておいてください。

AJS管理者を設定するための条件を確認する

AJS管理者を設定するためには，AJS管理者を設定するための条件をすべて満たしている必要があります。マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録E.2 AJS管理者を設定するための条件」を参照し，すべての条件を満たしていることを確認してください。

JP1管理者グループ用のOSユーザーグループを作成する

使用しているOSで，JP1管理者グループに指定するためのOSユーザーグループを作成してください。ただし，ここで作成するOSユーザーグループは，運用中に変更する必要がないOSユーザーグループにしてください。JP1管理者グループを変更するには，JP1/AJS3をアンインストールしてから再度インストールする必要があります。そのため，特定のグループや個人にひも付くOSユーザーグループは，JP1管理者グループには指定しないでください。

AJS管理者用のOSユーザーを作成する

使用しているOSで，AJS管理者に指定するためのOSユーザーを作成してください。ただし，作成するOSユーザーには，次に示す条件があります。

作成するOSユーザーは，運用中に変更する必要がないOSユーザーにしてください。

作成するOSユーザーの名称は，英字で始まる8文字以下の英数字としてください。ただし，次の文字列は指定できません。

・AJS2

・ALL

・HiRDB

・MASTER

・PUBLIC

・ROOT

なお，大文字と小文字は区別されません。そのため，これらの文字列を小文字にした「all」などの文字列も使用できません。

作成するOSユーザーのプライマリーグループには，JP1管理者グループ用に作成したOSユーザーグループを指定してください。

注意事項

クラスタ運用する場合，JP1管理者グループ用のOSユーザーグループの名称とグループIDは，実行系と待機系で同一にしてください。また，AJS管理者用のOSユーザーの名称とユーザーIDは，実行系と待機系で同一にしてください。

ディザスター・リカバリー運用する場合，JP1管理者グループ用のOSユーザーグループの名称とグループIDは，メインサイトとリモートサイトで同一にしてください。また，AJS管理者用のOSユーザーの名称とユーザーIDは，メインサイトとリモートサイトで同一にしてください。

付録G.3　JP1管理者グループの設定手順

JP1/BaseでJP1管理者グループを設定する手順を次に示します。

JP1/Baseをインストールする。

AJS管理者を設定する場合，JP1/BaseとJP1/AJS3は同時にインストールしないでください。

jbssetadmingrpコマンドを実行して，JP1管理者グループを設定する。

jbssetadmingrpコマンドを実行して，JP1管理者グループ用に作成したOSユーザーグループを，JP1管理者グループとして設定します。

詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

付録G.4　AJS管理者の設定手順

AJS管理者を設定する手順を次に示します。

環境変数JP1AJS3_ADMINUSR_NAMEに，AJS管理者用に作成したOSユーザーを指定する。

JP1/AJS3をインストールする。

インストール手順については，「12.2 JP1/AJS3シリーズプログラムのインストール」を参照してください。

jajsshowadminusrコマンドを実行し，AJS管理者が正しく設定されていることを確認する。

jajsshowadminusrコマンドの実行例を次に示します。

# /opt/jp1ajs2/bin/jajsshowadminusr

jajsshowadminusrコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　jajsshowadminusr」を参照してください

クラスタ運用またはディザスター・リカバリー運用する場合，次の設定が実行系と待機系，またはメインサイトとリモートサイトで同一かどうか確認する。

JP1管理者グループ用のOSユーザーグループの名称

JP1管理者グループ用のOSユーザーグループのグループID

AJS管理者用のOSユーザーの名称

AJS管理者用のOSユーザーのユーザーID

付録H　JP1/AJS3をインストール・セットアップした仮想マシンの複製手順

JP1/AJS3 - ManagerとJP1/AJS3 - Agentをインストールまたはセットアップしたあとの仮想マシンの複製手順について説明します。JP1/AJS3をインストールした仮想マシンの複製の概要については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　付録F JP1/AJS3をインストール・セットアップした仮想マシンの複製」を参照してください。

JP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agentをインストールした仮想マシンの複製手順は，インストール後に複製するか，セットアップ後に複製するかで異なります。詳細については，次の表に示す個所を参照してください。

表H‒1　仮想マシンの複製のタイミングごとの参照先

複製のタイミング

参照先

手順の流れ

複製元の手順

複製先の手順

JP1/AJS3 - Managerインストール後

付録H.1

付録H.2

付録H.3

JP1/AJS3 - Managerセットアップ後

付録H.4

付録H.5

付録H.6

JP1/AJS3 - Agentインストール後

付録H.7

付録H.8

付録H.9

JP1/AJS3 - Agentセットアップ後

付録H.10

付録H.11

付録H.12

なお，JP1/AJS3をインストールした仮想マシンの複製をサポートしているOSは，WindowsとLinuxだけです。

付録H.1　JP1/AJS3 - Managerのインストール後に仮想マシンを複製する場合の流れ

JP1/AJS3 - Managerのインストール後に仮想マシンを複製する場合の流れを次の図に示します。

図H‒1　JP1/AJS3 - Managerのインストール後に仮想マシンを複製する場合の流れ

付録H.2　JP1/AJS3 - Managerのインストール後に仮想マシンを複製する手順（複製元の作業）

JP1/AJS3 - Managerのインストール後に仮想マシンを複製する場合，複製元の仮想マシンで必要な手順を次に示します。

仮想マシンにJP1/Baseをインストールする。

インストール手順については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/Baseをセットアップする。

セットアップ手順については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

仮想マシンにJP1/AJS3 - Managerをインストールする。

インストール手順については，「2.2.2 JP1/AJS3シリーズプログラムをインストールする」（Windowsの場合）または「12.2 JP1/AJS3シリーズプログラムのインストール」（UNIXの場合）を参照してください。

JP1/AJS3サービスを起動し，統合トレースログにエラーメッセージが出力されていないことを確認する。

注意事項

JP1/AJS3サービスを起動したあとは，ジョブの実行などの操作をしないでください。

JP1/AJS3サービスを停止する。

組み込みDBが起動している場合は，ajsembdbstopコマンドを実行して組み込みDBを停止する。

組み込みDBが起動しているかどうかは，ajsembdbstatusコマンドで確認できます。

ajsembdbstopコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsembdbstop」を参照してください。

ディスク複製インストール時の複製前にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

ディスク複製インストール時にJP1/Baseで必要な作業については，JP1/Baseのリリースノートを参照してください。

組み込みDBシステム構成ファイルをテキストエディターで開き，複製元ホスト名の記述を削除する。

組み込みDBシステム構成ファイルを次に示します。

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥conf¥pdsys

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/conf/pdsys

ファイルの編集例を次に示します。

変更前

pdstart -t SDS -s ajs2 -u unt1 -m 127.0.0.1,複製元ホスト名

変更後

pdstart -t SDS -s ajs2 -u unt1 -m 127.0.0.1

JP1/BaseサービスおよびJP1/AJS3サービスの自動起動を抑止する。

複製先の仮想マシンでサービスが自動で起動しないように，サービスの自動起動を抑止します。

JP1/Baseサービスの自動起動の抑止方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3サービスの自動起動の抑止方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.4 JP1/AJS3のサービスの自動起動および自動終了の設定」を参照してください。

JP1/Baseサービス，JP1/AJS3サービス，および関連サービスがすべて停止していることを確認して，仮想マシンをシャットダウンする。

仮想マシンを複製する。

詳細については，仮想化ソフトウェアのドキュメントを参照してください。

付録H.3　JP1/AJS3 - Managerのインストール後に仮想マシンを複製する手順（複製先の作業）

JP1/AJS3 - Managerのインストール後に仮想マシンを複製する場合，複製後に IPアドレスまたはホスト名を変更するとき，両方とも変更しないとき，および両方とも変更するときで，手順が異なります。それぞれの場合の複製先の仮想マシンでの手順を説明します。

(1)　IPアドレス・ホスト名を両方とも変更しない場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール後に仮想マシンを複製する場合で，IPアドレス・ホスト名を両方とも変更しないとき，複製先の仮想マシンで必要な手順を次に示します。

ディスク複製インストール時の複製後にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

ディスク複製インストール時にJP1/Baseで必要な作業については，JP1/Baseのリリースノートを参照してください。

JP1/AJS3 - Web Operation Assistantから複製先の仮想マシンに接続する場合は，組み込みDBシステム構成ファイルをテキストエディターで開き，複製先ホスト名の記述を追加する。

組み込みDBシステム構成ファイルを次に示します。

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥conf¥pdsys

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/conf/pdsys

ファイルの編集例を次に示します。

変更前

pdstart -t SDS -s ajs2 -u unt1 -m 127.0.0.1

変更後

pdstart -t SDS -s ajs2 -u unt1 -m 127.0.0.1,複製先ホスト名

運用に応じてJP1/BaseサービスおよびJP1/AJS3サービスの自動起動を再設定する。

JP1/Baseサービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3サービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.4 JP1/AJS3のサービスの自動起動および自動終了の設定」を参照してください。

(2)　IPアドレスだけを変更する場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール後に仮想マシンを複製する場合で，IPアドレスを変更し，ホスト名を変更しないとき，複製先の仮想マシンで必要な手順を次に示します。

IPアドレス変更時にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

IPアドレス変更時にJP1/Baseで必要な作業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

ディスク複製インストール時の複製後にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

ディスク複製インストール時にJP1/Baseで必要な作業については，JP1/Baseのリリースノートを参照してください。

JP1/AJS3 - Web Operation Assistantから複製先の仮想マシンに接続する場合は，組み込みDBシステム構成ファイルをテキストエディターで開き，複製先ホスト名の記述を追加する。

組み込みDBシステム構成ファイルを次に示します。

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥conf¥pdsys

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/conf/pdsys

ファイルの編集例を次に示します。

変更前

pdstart -t SDS -s ajs2 -u unt1 -m 127.0.0.1

変更後

pdstart -t SDS -s ajs2 -u unt1 -m 127.0.0.1,複製先ホスト名

運用に応じてJP1/BaseサービスおよびJP1/AJS3サービスの自動起動を再設定する。

JP1/Baseサービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3サービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.4 JP1/AJS3のサービスの自動起動および自動終了の設定」を参照してください。

(3)　ホスト名だけを変更する場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール後に仮想マシンを複製する場合で，ホスト名を変更し，IPアドレスを変更しないとき，複製先の仮想マシンで必要な手順を次に示します。

ホスト名変更時にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

ホスト名変更時にJP1/Baseで必要な作業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

ディスク複製インストール時の複製後にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

ディスク複製インストール時にJP1/Baseで必要な作業については，JP1/Baseのリリースノートを参照してください。

QUEUEジョブ・サブミットジョブの実行環境を回復する。

標準構成（ISAMレス）の場合は，必要ありません。

複製先ホストのQUEUEジョブ・サブミットジョブの実行環境を削除し，jpqimportコマンドを使用してQUEUEジョブ・サブミットジョブ環境を再作成します。また，jpqimportコマンドの実行後，jpqimportコマンドの戻り値が0（正常終了）であることを確認します。

jpqimportコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　jpqimport」を参照してください。

JP1/AJS3 - Web Operation Assistantから複製先の仮想マシンに接続する場合は，組み込みDBシステム構成ファイルをテキストエディターで開き，複製先ホスト名の記述を追加する。

組み込みDBシステム構成ファイルを次に示します。

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥conf¥pdsys

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/conf/pdsys

ファイルの編集例を次に示します。

変更前

pdstart -t SDS -s ajs2 -u unt1 -m 127.0.0.1

変更後

pdstart -t SDS -s ajs2 -u unt1 -m 127.0.0.1,複製先ホスト名

運用に応じてJP1/BaseサービスおよびJP1/AJS3サービスの自動起動を再設定する。

JP1/Baseサービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3サービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.4 JP1/AJS3のサービスの自動起動および自動終了の設定」を参照してください。

(4)　IPアドレス・ホスト名を両方とも変更する場合

JP1/AJS3 - Managerのインストール後に仮想マシンを複製する場合で，IPアドレス・ホスト名を両方とも変更するとき，複製先の仮想マシンで必要な手順を次に示します。

IPアドレス変更時にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

IPアドレス変更時にJP1/Baseで必要な作業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

ホスト名変更時にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

ホスト名変更時にJP1/Baseで必要な作業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

ディスク複製インストール時の複製後にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

ディスク複製インストール時にJP1/Baseで必要な作業については，JP1/Baseのリリースノートを参照してください。

QUEUEジョブ・サブミットジョブの実行環境を回復する。

標準構成（ISAMレス）の場合は，この手順は不要です。

複製先ホストのQUEUEジョブ・サブミットジョブの実行環境を削除し，jpqimportコマンドを使用してQUEUEジョブ・サブミットジョブ環境を再作成します。また，jpqimportコマンドの実行後，jpqimportコマンドの戻り値が0（正常終了）であることを確認します。

jpqimportコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　jpqimport」を参照してください。

JP1/AJS3 - Web Operation Assistantから複製先の仮想マシンに接続する場合は，組み込みDBシステム構成ファイルをテキストエディターで開き，複製先ホスト名の記述を追加する。

組み込みDBシステム構成ファイルを次に示します。

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥conf¥pdsys

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/conf/pdsys

ファイルの編集例を次に示します。

変更前

pdstart -t SDS -s ajs2 -u unt1 -m 127.0.0.1

変更後

pdstart -t SDS -s ajs2 -u unt1 -m 127.0.0.1,複製先ホスト名

運用に応じてJP1/BaseサービスおよびJP1/AJS3サービスの自動起動を再設定する。

JP1/Baseサービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3サービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.4 JP1/AJS3のサービスの自動起動および自動終了の設定」を参照してください。

付録H.4　JP1/AJS3 - Managerのセットアップ後に仮想マシンを複製する場合の流れ

JP1/AJS3 - Managerのセットアップ後に仮想マシンを複製する場合の流れを次の図に示します。

図H‒2　JP1/AJS3 - Managerのセットアップ後に仮想マシンを複製する場合の流れ

付録H.5　JP1/AJS3 - Managerのセットアップ後に仮想マシンを複製する手順（複製元の作業）

JP1/AJS3 - Managerのセットアップ後に仮想マシンを複製する場合，複製元の仮想マシンで必要な手順を次に示します。

仮想マシンにJP1/Baseをインストールする。

インストール手順については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/Baseをセットアップする。

セットアップ手順については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

仮想マシンにJP1/AJS3 - Managerをインストールする。

インストール手順については，「2.2.2 JP1/AJS3シリーズプログラムをインストールする」（Windowsの場合）または「12.2 JP1/AJS3シリーズプログラムのインストール」（UNIXの場合）を参照してください。

JP1/AJS3 - Managerをセットアップする。

複製先の仮想マシンに必要な項目だけ設定してください。

セットアップ手順については，次の個所を参照してください。

Windowsの場合

3.1.2 JP1/AJS3 - Managerのセットアップ

3.4.1 JP1/AJS3 Console Managerのセットアップ

3.4.2 JP1/AJS3 Console Agentのセットアップ

UNIXの場合

13.1.2 JP1/AJS3 - Managerのセットアップ

13.3.1 JP1/AJS3 Console Managerのセットアップ

13.3.2 JP1/AJS3 Console Agentのセットアップ

注意事項

仮想マシンの複製は物理ホストが対象です。論理ホストの構築が前提である，クラスタ運用時，およびディザスター・リカバリー運用時の設定はしないでください。

JP1/AJS3サービスを起動し，統合トレースログにエラーメッセージが出力されていないことを確認する。

複製先の仮想マシンに必要なユニットを定義する。

ジョブネットの実行やコマンドの実行など，運用上必要な動作に問題がないか確認する。

注意事項

・ジョブネットを実行登録する場合は，即時実行登録してください。計画実行登録や確定実行登録をすると，複製先の仮想マシンで意図しないジョブが実行されるおそれがあります。

・ジョブネットを実行したままJP1/AJS3サービスを停止しないでください。ジョブネットの実行が終了するまで待つか，ジョブネットを強制終了してください。

JP1/AJS3サービスを停止する。

組み込みDBが起動している場合は，ajsembdbstopコマンドを実行して組み込みDBを停止する。

組み込みDBが起動しているかどうかは，ajsembdbstatusコマンドで確認できます。

ajsembdbstopコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　ajsembdbstop」を参照してください。

ディスク複製インストール時の複製前にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

ディスク複製インストール時にJP1/Baseで必要な作業については，JP1/Baseのリリースノートを参照してください。

組み込みDBシステム構成ファイルを編集する。

組み込みDBシステム構成ファイルを次に示します。

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥conf¥pdsys

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/conf/pdsys

組み込みDBシステム構成ファイルをテキストエディターで開き，複製元ホスト名の記述を削除してください。ファイルの編集例を次に示します。

変更前

pdstart -t SDS -s ajs2 -u unt1 -m 127.0.0.1,複製元ホスト名

変更後

pdstart -t SDS -s ajs2 -u unt1 -m 127.0.0.1

JP1/AJS3サービスをコールドスタートする。

JP1/AJS3サービスをコールドスタートする方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　7.2.1 JP1/AJS3起動時の動作を一時的に変更する」を参照してください。

エージェントプロセスが記憶するマネージャーホスト名を削除する。

jpoagoec -rコマンドを実行して，マネージャーホスト名を削除します。jpoagoec -rコマンドの実行後，コマンドの戻り値が0（正常終了）であることを確認してください。また，jpoagoec -pコマンドを実行して，マネージャーホスト名が出力されないことを確認してください。

jpoagoecコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　jpoagoec」を参照してください。

複製先の仮想マシンにQUEUEジョブ・サブミットジョブの実行環境を引き継ぐ場合で，複製後にホスト名を変更するときは，QUEUEジョブ・サブミットジョブの実行環境を退避する。

jpqexportコマンドを実行して，QUEUEジョブ・サブミットジョブの実行環境を退避します。また，jpqexportコマンドの実行後，出力結果が正しいことと，コマンドの戻り値が0（正常終了）であることを確認してください。

jpqexportコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　jpqexport」を参照してください。

JP1/BaseサービスおよびJP1/AJS3サービスの自動起動を抑止する。

複製先の仮想マシンでサービスが自動で起動しないように，サービスの自動起動を抑止します。

JP1/Baseサービスの自動起動の抑止方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3サービスの自動起動の抑止方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.4 JP1/AJS3のサービスの自動起動および自動終了の設定」を参照してください。

JP1/Baseサービス，JP1/AJS3サービス，および関連サービスがすべて停止していることを確認して，仮想マシンをシャットダウンする。

仮想マシンを複製する。

詳細については，仮想化ソフトウェアのドキュメントを参照してください。

付録H.6　JP1/AJS3 - Managerのセットアップ後に仮想マシンを複製する手順（複製先の作業）

JP1/AJS3 - Managerのセットアップ後に仮想マシンを複製する場合，複製後に IPアドレスまたはホスト名を変更するとき，両方とも変更しないとき，および両方とも変更するときで，手順が異なります。それぞれの場合の複製先の仮想マシンでの手順を説明します。

(1)　IPアドレス・ホスト名を両方とも変更しない場合

JP1/AJS3 - Managerのセットアップ後に仮想マシンを複製する場合で，IPアドレス・ホスト名を両方とも変更しないとき，複製先の仮想マシンで必要な手順を次に示します。

ディスク複製インストール時の複製後にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

ディスク複製インストール時にJP1/Baseで必要な作業については，JP1/Baseのリリースノートを参照してください。

マネージャー用接続許可設定ファイルを使用する場合は，複製先の環境に合わせてマネージャー用接続許可設定ファイルを編集する。

マネージャー用接続許可設定ファイルについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.3.8 JP1/AJS3への接続を制限する」を参照してください。

JP1/AJS3 - Web Operation Assistantから複製先の仮想マシンに接続する場合は，組み込みDBシステム構成ファイルをテキストエディターで開き，複製先ホスト名の記述を追加する。

組み込みDBシステム構成ファイルを次に示します。

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥conf¥pdsys

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/conf/pdsys

ファイルの編集例を次に示します。

変更前

pdstart -t SDS -s ajs2 -u unt1 -m 127.0.0.1

変更後

pdstart -t SDS -s ajs2 -u unt1 -m 127.0.0.1,複製先ホスト名

運用に応じてJP1/BaseサービスおよびJP1/AJS3サービスの自動起動を再設定する。

JP1/Baseサービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3サービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.4 JP1/AJS3のサービスの自動起動および自動終了の設定」を参照してください。

(2)　IPアドレスだけを変更する場合

JP1/AJS3 - Managerのセットアップ後に仮想マシンを複製する場合で，IPアドレスを変更し，ホスト名を変更しないとき，複製先の仮想マシンで必要な手順を次に示します。

IPアドレス変更時にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

IPアドレス変更時にJP1/Baseで必要な作業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

ディスク複製インストール時の複製後にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

ディスク複製インストール時にJP1/Baseで必要な作業については，JP1/Baseのリリースノートを参照してください。

マネージャー用接続許可設定ファイルを使用する場合は，複製先の環境に合わせてマネージャー用接続許可設定ファイルを編集する。

マネージャー用接続許可設定ファイルについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.3.8 JP1/AJS3への接続を制限する」を参照してください。

JP1/AJS3 - Web Operation Assistantから複製先の仮想マシンに接続する場合は，組み込みDBシステム構成ファイルをテキストエディターで開き，複製先ホスト名の記述を追加する。

組み込みDBシステム構成ファイルを次に示します。

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥conf¥pdsys

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/conf/pdsys

ファイルの編集例を次に示します。

変更前

pdstart -t SDS -s ajs2 -u unt1 -m 127.0.0.1

変更後

pdstart -t SDS -s ajs2 -u unt1 -m 127.0.0.1,複製先ホスト名

運用に応じてJP1/BaseサービスおよびJP1/AJS3サービスの自動起動を再設定する。

JP1/Baseサービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3サービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.4 JP1/AJS3のサービスの自動起動および自動終了の設定」を参照してください。

(3)　ホスト名だけを変更する場合

JP1/AJS3 - Managerのセットアップ後に仮想マシンを複製する場合で，ホスト名を変更し，IPアドレスを変更しないとき，複製先の仮想マシンで必要な手順を次に示します。

ホスト名変更時にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

ホスト名変更時にJP1/Baseで必要な作業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

ディスク複製インストール時の複製後にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

ディスク複製インストール時にJP1/Baseで必要な作業については，JP1/Baseのリリースノートを参照してください。

マネージャー用接続許可設定ファイルを使用する場合は，複製先の環境に合わせてマネージャー用接続許可設定ファイルを編集する。

マネージャー用接続許可設定ファイルについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.3.8 JP1/AJS3への接続を制限する」を参照してください。

QUEUEジョブ・サブミットジョブの実行環境を回復する。

標準構成（ISAMレス）の場合は，必要ありません。

複製先ホストのQUEUEジョブ・サブミットジョブの実行環境を削除し，jpqimportコマンドを使用してQUEUEジョブ・サブミットジョブ環境を再作成します。また，jpqimportコマンドの実行後，jpqimportコマンドの戻り値が0（正常終了）であることを確認します。

jpqimportコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　jpqimport」を参照してください。

JP1/AJS3 - Web Operation Assistantから複製先の仮想マシンに接続する場合は，組み込みDBシステム構成ファイルをテキストエディターで開き，複製先ホスト名の記述を追加する。

組み込みDBシステム構成ファイルを次に示します。

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥conf¥pdsys

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/conf/pdsys

ファイルの編集例を次に示します。

変更前

pdstart -t SDS -s ajs2 -u unt1 -m 127.0.0.1

変更後

pdstart -t SDS -s ajs2 -u unt1 -m 127.0.0.1,複製先ホスト名

運用に応じてJP1/BaseサービスおよびJP1/AJS3サービスの自動起動を再設定する。

JP1/Baseサービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3サービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.4 JP1/AJS3のサービスの自動起動および自動終了の設定」を参照してください。

(4)　IPアドレス・ホスト名を両方とも変更する場合

JP1/AJS3 - Managerのセットアップ後に仮想マシンを複製する場合で，IPアドレス・ホスト名を両方とも変更するとき，複製先の仮想マシンで必要な手順を次に示します。

IPアドレス変更時にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

IPアドレス変更時にJP1/Baseで必要な作業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

ホスト名変更時にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

ホスト名変更時にJP1/Baseで必要な作業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

ディスク複製インストール時の複製後にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

ディスク複製インストール時にJP1/Baseで必要な作業については，JP1/Baseのリリースノートを参照してください。

マネージャー用接続許可設定ファイルを使用する場合は，複製先の環境に合わせてマネージャー用接続許可設定ファイルを編集する。

マネージャー用接続許可設定ファイルについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.3.8 JP1/AJS3への接続を制限する」を参照してください。

QUEUEジョブ・サブミットジョブの実行環境を回復する。

標準構成（ISAMレス）の場合は，必要ありません。

複製先ホストのQUEUEジョブ・サブミットジョブの実行環境を削除し，jpqimportコマンドを使用してQUEUEジョブ・サブミットジョブ環境を再作成します。また，jpqimportコマンドの実行後，jpqimportコマンドの戻り値が0（正常終了）であることを確認します。

jpqimportコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2　3. 特別な運用で使用するコマンド　jpqimport」を参照してください。

JP1/AJS3 - Web Operation Assistantから複製先の仮想マシンに接続する場合は，組み込みDBシステム構成ファイルをテキストエディターで開き，複製先ホスト名の記述を追加する。

組み込みDBシステム構成ファイルを次に示します。

Windowsの場合

組み込みDB運用ディレクトリ¥conf¥pdsys

UNIXの場合

組み込みDB運用ディレクトリ/conf/pdsys

ファイルの編集例を次に示します。

変更前

pdstart -t SDS -s ajs2 -u unt1 -m 127.0.0.1

変更後

pdstart -t SDS -s ajs2 -u unt1 -m 127.0.0.1,複製先ホスト名

運用に応じてJP1/BaseサービスおよびJP1/AJS3サービスの自動起動を再設定する。

JP1/Baseサービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3サービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.4 JP1/AJS3のサービスの自動起動および自動終了の設定」を参照してください。

付録H.7　JP1/AJS3 - Agentのインストール後に仮想マシンを複製する場合の流れ

JP1/AJS3 - Agentのインストール後に仮想マシンを複製する場合の流れを次の図に示します。

図H‒3　JP1/AJS3 - Agentのインストール後に仮想マシンを複製する場合の流れ

付録H.8　JP1/AJS3 - Agentのインストール後に仮想マシンを複製する手順（複製元の作業）

JP1/AJS3 - Agentのインストール後に仮想マシンを複製する場合，複製元の仮想マシンで必要な手順を次に示します。

仮想マシンにJP1/Baseをインストールする。

インストール手順については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/Baseをセットアップする。

セットアップ手順については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

仮想マシンにJP1/AJS3 - Agentをインストールする。

インストール手順については，「2.2.2 JP1/AJS3シリーズプログラムをインストールする」（Windowsの場合）または「12.2 JP1/AJS3シリーズプログラムのインストール」（UNIXの場合）を参照してください。

JP1/AJS3サービスを起動し，統合トレースログにエラーメッセージが出力されていないことを確認する。

注意事項

JP1/AJS3サービスを起動したあとは，エージェントホスト上でジョブを実行しないでください。

JP1/AJS3サービスを停止する。

ディスク複製インストール時の複製前にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

ディスク複製インストール時にJP1/Baseで必要な作業については，JP1/Baseのリリースノートを参照してください。

JP1/BaseサービスおよびJP1/AJS3サービスの自動起動を抑止する。

複製先の仮想マシンでサービスが自動で起動しないように，サービスの自動起動を抑止します。

JP1/Baseサービスの自動起動の抑止方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3サービスの自動起動の抑止方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.4 JP1/AJS3のサービスの自動起動および自動終了の設定」を参照してください。

JP1/Baseサービス，JP1/AJS3サービス，および関連サービスがすべて停止していることを確認して，仮想マシンをシャットダウンする。

仮想マシンを複製する。

詳細については，仮想化ソフトウェアのドキュメントを参照してください。

付録H.9　JP1/AJS3 - Agentのインストール後に仮想マシンを複製する手順（複製先の作業）

JP1/AJS3 - Agentのインストール後に仮想マシンを複製する場合，複製後に IPアドレスまたはホスト名を変更するとき，両方とも変更しないとき，および両方とも変更するときで，手順が異なります。それぞれの場合の複製先の仮想マシンでの手順を説明します。

(1)　IPアドレス・ホスト名を両方とも変更しない場合

JP1/AJS3 - Agentのインストール後に仮想マシンを複製する場合で，IPアドレス・ホスト名を両方とも変更しないとき，複製先の仮想マシンで必要な手順を次に示します。

ディスク複製インストール時の複製後にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

ディスク複製インストール時にJP1/Baseで必要な作業については，JP1/Baseのリリースノートを参照してください。

運用に応じてJP1/BaseサービスおよびJP1/AJS3サービスの自動起動を再設定する。

JP1/Baseサービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3サービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.4 JP1/AJS3のサービスの自動起動および自動終了の設定」を参照してください。

(2)　IPアドレスだけを変更する場合

JP1/AJS3 - Agentのインストール後に仮想マシンを複製する場合で，IPアドレスを変更し，ホスト名を変更しないとき，複製先の仮想マシンで必要な手順を次に示します。

IPアドレス変更時にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

IPアドレス変更時にJP1/Baseで必要な作業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

ディスク複製インストール時の複製後にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

ディスク複製インストール時にJP1/Baseで必要な作業については，JP1/Baseのリリースノートを参照してください。

運用に応じてJP1/BaseサービスおよびJP1/AJS3サービスの自動起動を再設定する。

JP1/Baseサービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3サービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.4 JP1/AJS3のサービスの自動起動および自動終了の設定」を参照してください。

(3)　ホスト名だけを変更する場合

JP1/AJS3 - Agentのインストール後に仮想マシンを複製する場合で，ホスト名を変更し，IPアドレスを変更しないとき，複製先の仮想マシンで必要な手順を次に示します。

ホスト名変更時にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

ホスト名変更時にJP1/Baseで必要な作業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

ディスク複製インストール時の複製後にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

ディスク複製インストール時にJP1/Baseで必要な作業については，JP1/Baseのリリースノートを参照してください。

運用に応じてJP1/BaseサービスおよびJP1/AJS3サービスの自動起動を再設定する。

JP1/Baseサービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3サービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.4 JP1/AJS3のサービスの自動起動および自動終了の設定」を参照してください。

(4)　IPアドレス・ホスト名を両方とも変更する場合

JP1/AJS3 - Agentのインストール後に仮想マシンを複製する場合で，IPアドレス・ホスト名を両方とも変更するとき，複製先の仮想マシンで必要な手順を次に示します。

IPアドレス変更時にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

IPアドレス変更時にJP1/Baseで必要な作業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

ホスト名変更時にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

ホスト名変更時にJP1/Baseで必要な作業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

ディスク複製インストール時の複製後にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

ディスク複製インストール時にJP1/Baseで必要な作業については，JP1/Baseのリリースノートを参照してください。

運用に応じてJP1/BaseサービスおよびJP1/AJS3サービスの自動起動を再設定する。

JP1/Baseサービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3サービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.4 JP1/AJS3のサービスの自動起動および自動終了の設定」を参照してください。

付録H.10　JP1/AJS3 - Agentのセットアップ後に仮想マシンを複製する場合の流れ

JP1/AJS3 - Agentのセットアップ後に仮想マシンを複製する場合の流れを次の図に示します。

図H‒4　JP1/AJS3 - Agentのセットアップ後に仮想マシンを複製する場合の流れ

付録H.11　JP1/AJS3 - Agentのセットアップ後に仮想マシンを複製する手順（複製元の作業）

JP1/AJS3 - Agentのセットアップ後に仮想マシンを複製する場合，複製元の仮想マシンで必要な手順を次に示します。

仮想マシンにJP1/Baseをインストールする。

インストール手順については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/Baseをセットアップする。

セットアップ手順については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

仮想マシンにJP1/AJS3 - Agentをインストールする。

インストール手順については，「2.2.2 JP1/AJS3シリーズプログラムをインストールする」（Windowsの場合）または「12.2 JP1/AJS3シリーズプログラムのインストール」（UNIXの場合）を参照してください。

JP1/AJS3 - Agentをセットアップする。

複製先の仮想マシンに必要な項目だけ設定してください。

セットアップ手順については，「3.2 JP1/AJS3 - Agentで必要なセットアップ」（Windowsの場合）または「13.2 JP1/AJS3 - Agentで必要なセットアップ」（UNIXの場合）を参照してください。

JP1/AJS3サービスを起動し，統合トレースログにエラーメッセージが出力されていないことを確認する。

ジョブの実行など運用上必要な動作に問題がないか確認する。

注意事項

エージェントホスト上でジョブを実行した場合，ジョブを実行したままJP1/AJS3サービスを停止しないでください。ジョブの実行が終了するまで待つか，ジョブを強制終了してください。

JP1/AJS3サービスを停止する。

ディスク複製インストール時の複製前にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

ディスク複製インストール時にJP1/Baseで必要な作業については，JP1/Baseのリリースノートを参照してください。

JP1/AJS3サービスをコールドスタートする。

JP1/AJS3サービスをコールドスタートする方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド　7.2.1 JP1/AJS3起動時の動作を一時的に変更する」を参照してください。

エージェントプロセスが記憶するマネージャーホスト名を削除する。

jpoagoec -rコマンドを実行して，マネージャーホスト名を削除します。jpoagoec -rコマンドの実行後，コマンドの戻り値が0（正常終了）であることを確認してください。また，jpoagoec -pコマンドを実行して，マネージャーホスト名が出力されないことを確認してください。

jpoagoecコマンドについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1　2. コマンド　jpoagoec」を参照してください。

JP1/BaseサービスおよびJP1/AJS3サービスの自動起動を抑止する。

複製先の仮想マシンでサービスが自動で起動しないように，サービスの自動起動を抑止します。

JP1/Baseサービスの自動起動の抑止方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3サービスの自動起動の抑止方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.4 JP1/AJS3のサービスの自動起動および自動終了の設定」を参照してください。

JP1/Baseサービス，JP1/AJS3サービス，および関連サービスがすべて停止していることを確認して，仮想マシンをシャットダウンする。

仮想マシンを複製する。

詳細については，仮想化ソフトウェアのドキュメントを参照してください。

付録H.12　JP1/AJS3 - Agentのセットアップ後に仮想マシンを複製する手順（複製先の作業）

JP1/AJS3 - Agentのセットアップ後に仮想マシンを複製する場合，複製後に IPアドレスまたはホスト名を変更するとき，両方とも変更しないとき，および両方とも変更するときで，手順が異なります。それぞれの場合の複製先の仮想マシンでの手順を説明します。

(1)　IPアドレス・ホスト名を両方とも変更しない場合

JP1/AJS3 - Agentのセットアップ後に仮想マシンを複製する場合で，IPアドレス・ホスト名を両方とも変更しないとき，複製先の仮想マシンで必要な手順を次に示します。

ディスク複製インストール時の複製後にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

ディスク複製インストール時にJP1/Baseで必要な作業については，JP1/Baseのリリースノートを参照してください。

エージェント用接続許可設定ファイルを使用する場合は，複製先の環境に合わせてエージェント用接続許可設定ファイルを編集する。

エージェント用接続許可設定ファイルについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.3.8 JP1/AJS3への接続を制限する」を参照してください。

運用に応じてJP1/BaseサービスおよびJP1/AJS3サービスの自動起動を再設定する。

JP1/Baseサービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3サービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.4 JP1/AJS3のサービスの自動起動および自動終了の設定」を参照してください。

(2)　IPアドレスだけを変更する場合

JP1/AJS3 - Agentのセットアップ後に仮想マシンを複製する場合で，IPアドレスを変更し，ホスト名を変更しないとき，複製先の仮想マシンで必要な手順を次に示します。

IPアドレス変更時にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

IPアドレス変更時にJP1/Baseで必要な作業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

ディスク複製インストール時の複製後にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

ディスク複製インストール時にJP1/Baseで必要な作業については，JP1/Baseのリリースノートを参照してください。

エージェント用接続許可設定ファイルを使用する場合は，複製先の環境に合わせてエージェント用接続許可設定ファイルを編集する。

エージェント用接続許可設定ファイルについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.3.8 JP1/AJS3への接続を制限する」を参照してください。

運用に応じてJP1/BaseサービスおよびJP1/AJS3サービスの自動起動を再設定する。

JP1/Baseサービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3サービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.4 JP1/AJS3のサービスの自動起動および自動終了の設定」を参照してください。

(3)　ホスト名だけを変更する場合

JP1/AJS3 - Agentのセットアップ後に仮想マシンを複製する場合で，ホスト名を変更し，IPアドレスを変更しないとき，複製先の仮想マシンで必要な手順を次に示します。

ホスト名変更時にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

ホスト名変更時にJP1/Baseで必要な作業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

ディスク複製インストール時の複製後にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

ディスク複製インストール時にJP1/Baseで必要な作業については，JP1/Baseのリリースノートを参照してください。

エージェント用接続許可設定ファイルを使用する場合は，複製先の環境に合わせてエージェント用接続許可設定ファイルを編集する。

エージェント用接続許可設定ファイルについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.3.8 JP1/AJS3への接続を制限する」を参照してください。

運用に応じてJP1/BaseサービスおよびJP1/AJS3サービスの自動起動を再設定する。

JP1/Baseサービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3サービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.4 JP1/AJS3のサービスの自動起動および自動終了の設定」を参照してください。

(4)　IPアドレス・ホスト名を両方とも変更する場合

JP1/AJS3 - Agentのセットアップ後に仮想マシンを複製する場合で，IPアドレス・ホスト名を両方とも変更するとき，複製先の仮想マシンで必要な手順を次に示します。

IPアドレス変更時にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

IPアドレス変更時にJP1/Baseで必要な作業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

ホスト名変更時にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

ホスト名変更時にJP1/Baseで必要な作業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

ディスク複製インストール時の複製後にJP1/Baseで必要な作業を実施する。

ディスク複製インストール時にJP1/Baseで必要な作業については，JP1/Baseのリリースノートを参照してください。

エージェント用接続許可設定ファイルを使用する場合は，複製先の環境に合わせてエージェント用接続許可設定ファイルを編集する。

エージェント用接続許可設定ファイルについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　2.3.8 JP1/AJS3への接続を制限する」を参照してください。

運用に応じてJP1/BaseサービスおよびJP1/AJS3サービスの自動起動を再設定する。

JP1/Baseサービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3サービスの自動起動の開始方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）　4.2.4 JP1/AJS3のサービスの自動起動および自動終了の設定」を参照してください。

付録I　各バージョンの変更内容

各バージョン（07-00以降）での変更点を次に示します。

付録I.1　10-50の変更内容

10-50での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerの変更内容

JP1/AJS3 - Managerをインストール・セットアップした仮想マシンを複製できるようにした。

ディザスター・リカバリー環境の構築の際に，メインホストとリモートホストの論理ホスト名が同一名でも構成できるように機能を拡大した。

起算スケジュールを運用日や休業日に関係なく日数で算出する機能を追加した。

即時実行登録時に，ジョブネットの実行を保留する機能を追加した。

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerに対して，一部のコマンドを実行できる機能を追加した。

資料採取ツール（_04.batまたは_04）と同機能の，jajs_log.batおよびjajs_logの提供を開始した。また，Windows版の資料採取ツールに，資料の出力先を任意に指定できるオプションを追加した。

ajsprintコマンドに，関連線情報の出力順序をユニット名称順にするオプションを追加した。

エージェントホストのIPアドレスを変更する手順を変更した。

AIX，HP-UX，およびSolaris10で使用できる文字コードにUTF-8を追加した。

jajs_killall.clusterコマンドに指定できる論理ホスト名の文字数を拡張した。

AIX V7.1またはAIX V6.1のJP1/AJS3 - Managerと，バージョン08-57以降のJP1/AJS2 - Manager for Mainframeが連携できるようにした。

(2)　JP1/AJS3 - Agentの変更内容

資料採取ツール（_04.batまたは_04）と同機能の，jajs_log.batおよびjajs_logの提供を開始した。また，Windows版の資料採取ツールに，資料の出力先を任意に指定できるオプションを追加した。

エージェントホストのIPアドレスを変更する手順を変更した。

AIX，HP-UX，およびSolaris10で使用できる文字コードにUTF-8を追加した。

jajs_killall.clusterコマンドに指定できる論理ホスト名の文字数を拡張した。

(3)　JP1/AJS3 - Viewの変更内容

［スケジュールルール］ダイアログボックスの［高度］タブにある起算スケジュールの設定で，起算スケジュールを運用日や休業日に関係なく日数で算出する項目を追加した。

［実行登録］ダイアログボックスで，登録方法が［即時実行］の場合に，ジョブネットの実行を保留する項目を追加した。

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerに対して，一部のコマンドを実行できる機能を追加した。

資料採取ツール（_04.batまたは_04）と同機能の，jajs_log.batおよびjajs_logの提供を開始した。また，Windows版の資料採取ツールに，資料の出力先を任意に指定できるオプションを追加した。

付録I.2　10-10の変更内容

10-10での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerの変更内容

マネージャーホストに接続するホストを，IPアドレスで制限する機能を追加した。

未登録ユニットの実行予定をJP1/AJS3 - Viewの［マンスリースケジュール］ウィンドウで確認できる機能を追加した。

JP1ユーザーがJP1/AJS3 - Viewでログインした際に，アクセス権のないスケジューラーサービスをJP1/AJS3 - Viewに表示させない機能を追加した。

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerへの最大同時接続数を，スケジューラーサービス単位で制限できる機能を追加した。

JP1/AJS3 - ViewでJP1ユーザーのパスワードを変更できるようにする機能を追加した。

Linux 5.1（x86）以降およびLinux 5.1（AMD/Intel 64）以降をサポート対象とした。

Solaris 11（SPARC）に関する記載を追加した。

(2)　JP1/AJS3 - Agentの変更内容

エージェントホストに接続するホストを，IPアドレスで制限する機能を追加した。

Solaris 11（SPARC）に関する記載を追加した。

(3)　JP1/AJS3 - Viewの変更内容

未登録ユニットの実行予定を［マンスリースケジュール］ウィンドウで確認できる機能を追加した。

JP1ユーザーがJP1/AJS3 - Viewでログインした際に，アクセス権のないスケジューラーサービスを［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）に表示しない機能を追加した。

JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Managerへの最大同時接続数を，スケジューラーサービス単位で制限できる機能を追加した。

JP1/AJS3 - ViewでJP1ユーザーのパスワードを変更できるようにする機能を追加した。

［カスタムジョブの登録］ダイアログボックスおよび［カスタムジョブ登録情報］ダイアログボックスの表示方式を変更した。

機能メニューの［ジョブネット定義］を選択しているときに，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアに実行登録済みのジョブネットを表示できるようにした。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウで使用しないユニットアイコンを非表示にする機能（［デフォルト値の設定］ダイアログボックスの設定）を拡張した。

［ログイン］画面に表示される，前回ログイン時のユーザー名および接続先ホスト名の履歴を抑止する機能を追加した。

付録I.3　10-00の変更内容

10-00での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerの変更内容

IPv6アドレスでの通信をサポートした。

JP1/AJS3の新規インストール時に，JP1/AJS3に対してスーパーユーザー権限と同等の操作権限を持つユーザー（AJS管理者）を設定できる機能を追加した。

ジョブに定義した実行ファイルが異常終了した場合に，ジョブを自動でリトライする機能を追加した。

待ち合わせ条件を，起動条件付きジョブネットにも設定できるようにした。また，待ち合わせ対象ユニットとして起動条件付きユニットを指定できるようにした。

判定ジョブが正常終了した場合に，従属ジョブを再実行できるようにした。

判定ジョブの判定条件に，背反条件や範囲条件を追加した。

Windowsイベントログ監視ジョブで監視できるログに，Windows Server 2008で追加されたログ種別やイベント種別を追加した。

実行間隔制御ジョブが起動条件として定義された場合に，起動条件の監視開始直後に起動条件を成立させることができるオプションを追加した。

メール送信ジョブを使用する場合に，Outlookを使用しないでメールを送信する機能を追加した。

Windows Server 2008でSNMPトラップを発行できるようにした。

組み込みDB管理プロセスの体系を改善した。

JP1/AJS3 Databaseサービスのスタートアップの種類を「手動」にして，JP1/AJS3 Database ClusterServiceサービスが作成されないようにした。

管理者権限を持つOSユーザーにマッピングされたJP1ユーザーであっても，設定されたJP1権限レベルに従って実行権限がチェックされるオプションを追加した。

ajsentryコマンドで確定実行登録をする場合に，期間指定できるようにした。

jajs_setupコマンドやjajs_setup_clusterコマンドで組み込みDBを構築する際に，指定できるオプションを追加した。

ajsembdbidlistコマンドおよびajsembdbstatusコマンドで，組み込みDBの状態を表示できるようにした。

組み込みDBの構築の際に，組み込みDB設定ファイルを生成するようにした。ajsembdbbuildコマンドで組み込みDBを構築する場合に，この組み込みDB設定ファイルを指定することで，以前構築した組み込みDBと同じ構成の組み込みDBが構築できるようにした。

JP1/AJS3 - Software Development Kitと連携できるようにした。

JP1/DH - AJEと連携できるようにし，標準カスタムジョブにDHAJEWを追加した。

次のOSをサポート対象外とした。

Windows Server 2008（IPF）

Windows Server 2003（IPF）

Solaris 9（SPARC）

Solaris 10（x64）

Solaris 10（x86）

Linux 5（x86）

Linux 5（AMD/Intel 64）

Linux 5（IPF）

次のOSをサポート対象とした。

Windows Server 2012

Solaris 11（SPARC）

(2)　JP1/AJS3 - Agentの変更内容

IPv6アドレスでの通信をサポートした。

JP1/AJS3の新規インストール時に，JP1/AJS3に対してスーパーユーザー権限と同等の操作権限を持つユーザー（AJS管理者）を設定できる機能を追加した。

実行間隔制御ジョブが起動条件として定義された場合に，起動条件の監視開始直後に起動条件を成立させることができるオプションを追加した。

メール送信ジョブを使用する場合に，Outlookを使用しないでメールを送信する機能を追加した。

Windows Server 2008でSNMPトラップを発行できるようにした。

Windowsイベントログ監視ジョブで監視できるログに，Windows Server 2008で追加されたログ種別やイベント種別を追加した。

次のOSをサポート対象外とした。

Windows Server 2008（IPF）

Windows Server 2003（IPF）

Solaris 9（SPARC）

Solaris 10（x64）

Solaris 10（x86）

Linux 5（x86）

Linux 5（AMD/Intel 64）

Linux 5（IPF）

次のOSをサポート対象とした。

Windows Server 2012

Solaris 11（SPARC）

(3)　JP1/AJS3 - Viewの変更内容

次のウィンドウに，リトライ情報が表示されるようにした。

［デイリースケジュール］ウィンドウ

［マンスリースケジュール］ウィンドウ

［ジョブネットモニタ］ウィンドウ

［詳細スケジュール］ダイアログボックス

［モニタ詳細−［アイコン名］］ダイアログボックス

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのリストエリアに，リトライ設定の有無が表示されるようにした。

［検索］ウィンドウで指定できる検索条件に，［リトライ設定］および［リトライ実行］を追加した。また，［検索］ウィンドウに表示される検索結果に，自動リトライに関する項目を追加した。

［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウから［デイリースケジュール］ウィンドウおよび［マンスリースケジュール］ウィンドウを表示できるようにした。

［待ち合わせ条件の設定一覧］ウィンドウおよび［待ち合わせ条件の状態一覧］ウィンドウに，待ち合わせ対象が起動条件付きジョブネットの場合の設定項目が表示されるようにした。

［待ち合わせ条件の設定］ダイアログボックスに，待ち合わせ対象ユニットが起動条件付きジョブネットの場合の設定項目を追加した。

［表示項目設定］ダイアログボックスで，［ジョブネットエディタ］ウィンドウおよび［ジョブネットモニタ］ウィンドウのリストエリアの表示項目を設定できるようにした。

UNIXジョブ，PCジョブ，QUEUEジョブ，カスタムジョブ，およびオペレーションジョブの詳細定義に，自動リトライに関する定義項目を追加した。

判定ジョブの判定条件に，背反条件や範囲条件を追加した。

Windowsイベントログ監視ジョブの詳細定義の［ログ種別］および［イベントの種別］に，Windows Server 2008で追加されたログ種別やイベント種別を追加した。

実行間隔制御ジョブの詳細定義に，起動条件の監視開始直後に起動条件を成立させるかどうかを指定する［開始直後に満了］オプションを追加した。

ネストジョブネットのスケジュール設定で［上位のジョブネットに依存する］をチェックした場合に，定義済みのスケジュールルールが削除される前に確認メッセージを表示する機能を追加した。

次のOSをサポート対象とした。

Windows 8.1

Windows 8

Windows Server 2012

［ジョブネットエディタ］ウィンドウおよび［ジョブネットモニタ］ウィンドウの複数起動を抑止するオプションを追加した。

付録I.4　09-50の変更内容

09-50での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerの変更内容

異なるジョブネット間のユニットの実行順序を制御する方法として，待ち合わせ条件を使用できるようにした。

マクロ変数を指定できる定義項目を拡張した。また，マクロ変数を使用して情報を引き継ぐ，引き継ぎ情報設定ジョブを追加した。

新規作成またはコピーしたユニットの属性を上位ユニットから継承する機能，およびジョブの実行ユーザーを固定できる機能を追加した。

許可していない実行エージェントでのジョブ実行を防ぐ機能を追加した。

一時変更の操作情報を一覧で確認して，任意の情報を再操作（再反映）できる機能を追加した。

開始時刻が一定間隔のスケジュールルールをまとめて定義できる機能，および複数のスケジュールルールをまとめて削除する機能を追加した。

ジョブ終了のJP1イベントをジョブ稼働情報として利用できるようにするため，出力するJP1イベントの拡張属性（固有情報）に「実行ユーザー名」と「実行時間」を追加した。

JP1/Advanced Shellと連携できるようにした。

次のOSをサポート対象とした。

Linux 6（x86）

Linux 6（x64）

(2)　JP1/AJS3 - Agentの変更内容

次のOSをサポート対象とした。

Linux 6（x86）

Linux 6（x64）

(3)　JP1/AJS3 - Viewの変更内容

［検索］ウィンドウで指定できる検索条件に，［参照カレンダー］，［待ち合わせ対象］，および［登録種別］を追加した。

［ジョブネットエディタ］および［ジョブネットモニタ］ウィンドウで上位階層への移動時に移動前のネストジョブネットを選択状態で表示するオプションを追加した。

付録I.5　09-10の変更内容

09-10での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerの変更内容

ディスクコピーによるミラーリングに対応し，ディザスター・リカバリー運用をできるようにした。

JP1/AJS2 for Mainframe バージョン8と連携できるようにした。

(2)　JP1/AJS3 - Viewの変更内容

［ジョブネットモニタ］ウィンドウに，当日に実行された，または実行予定があるユニットだけを通常表示し，それ以外のユニットおよび関連線を淡い色で表示する機能を追加した。

［検索］ウィンドウでの検索条件に［期間指定］を追加した。また，検索結果をサマリー監視画面で表示させる操作を簡略化した。

［モニタ詳細−［カスタムジョブ名］］ダイアログボックスに任意のプログラムを起動できる［起動］ボタンを追加した。

JP1/AJS3 - Definition Assistant 09-10で追加されたユーザー認証機能によって，JP1/AJS3 - ViewからJP1/AJS3 - Definition Assistantを起動する際にJP1ユーザー名の指定が必要になったことに伴い，［ツールの登録］ダイアログボックスの［置換文字列］で選択できる項目として「JP1ユーザー名」を追加した。

付録I.6　09-00の変更内容

09-00での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS3 - Managerの変更内容

JP1/AJS3の標準データベースを組み込みDBに変更した。

組み込みDBに関連する次の機能を変更した。

データベースモデルの大規模・中規模・小規模の容量を変更した

データベース領域およびシステムログの自動増分機能を追加した

システムログ運用を廃止した

組み込みDBを制御するコマンドの機能を改善した

ISAMデータベースは，QUEUEジョブ，サブミットジョブ使用時だけ使用するデータベースとした。

ジョブやジョブネットの実行先を実ホスト名ではなく，エージェントホストの論理的な名称である実行エージェント名で指定できるエージェント管理機能を追加した。

サービス停止時に「キューイング」状態のジョブをサービス再起動（ホットスタート）時に「先行終了待ち」状態に戻したあと，再度サブミットするように変更した。

実行登録中にジョブネット定義を切り替えられるジョブネットリリース機能を追加した。

スケジューラーサービスごとにジョブ実行制御マネージャープロセス（jpqman），イベント・アクション制御マネージャープロセス（jpomanager）を起動するようにした。

スケジューラーログファイルを，スケジューラーサービス単位またはホスト単位に出力できるようにした。

次に示す機能を改善した。

ジョブネットの保存世代数の管理方式

起動条件付きジョブネットの監視世代の成立方式

起動条件の成立による実行世代の滞留方式

ajsshowコマンドのフォーマット指示子の指定で，標準出力ファイル名を出力できるようにした。

［マネージャー環境設定］ダイアログボックスを廃止し，jajs_configコマンドで環境を設定するようにした。

次の環境設定パラメーターを追加した。

FixedHostnameForAgent

NotificationConstantRetry

NotificationRetryInterval

NotificationRetryCount

ClientConnectTimeout

(2)　JP1/AJS3 - Agentの変更内容

［エージェント環境設定］ダイアログボックスを廃止し，jajs_configコマンドで環境を設定するようにした。

メッセージキューシステムとの連携機能をサポート対象外とした。

次の環境設定パラメーターを追加した。

FixedHostnameForAgent

NotificationConstantRetry

NotificationRetryInterval

NotificationRetryCount

ClientConnectTimeout

(3)　JP1/AJS3 - Viewの変更内容

ジョブやジョブネットの実行先を実ホスト名ではなく，エージェントホストの論理的な名称である実行エージェント名で指定できるエージェント管理機能を追加した。

実行登録中にジョブネット定義を切り替えられるジョブネットリリース機能を追加した。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウに機能メニューを追加し，タスク志向で操作できるようにした。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）を追加し，ジョブネットの進捗率などを表示できるようにした。

起動モードを追加し，JP1/AJS3 - Viewを次に示すモードで表示できるようにした。

標準モード

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウに機能メニューを表示するモード

監視モード

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（サマリー監視画面）だけを表示する監視専用のモード

互換モード

バージョン8以前のJP1/AJS3 - Viewと同じ動作をするモード

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）に，詳細情報エリアを追加し，詳細情報を表示できるようにした。

起動条件の詳細定義で，監視世代の多重起動と起動条件成立時の実行世代の滞留について動作を選択できる機能を追加した。

一覧情報を絞り込めるリストフィルター機能を追加した。

一覧情報をCSV形式で記憶できる機能を追加した。

［デイリースケジュール］ウィンドウ，および［マンスリースケジュール］ウィンドウの表示日または表示月をボタンで切り替えられるようにした。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウ，および［ジョブネットモニタ］ウィンドウにリストエリアを追加し，ジョブネットに定義されているジョブを一覧表示できるようにした。

［検索］ウィンドウを追加し，詳細な検索条件を設定したり，検索結果のユニットを操作したりできるようにした。

ホイールマウスで画面をスクロールできるようにした。

各ウィンドウの一覧形式のエリアで，表示項目の［種別］を分類して表示するか詳細に表示するかを選択する機能を追加した。

［詳細定義］ダイアログボックスで特定の定義項目を変更できないようにする機能を追加した。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのアイコンリストで，使用しないアイコンを表示しない機能を追加した。

Windows 7をサポート対象OSとした（JP1/AJS3 - View 09-00-05以降）。

付録I.7　08-50の変更内容

08-50での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS2 - Managerの変更内容

ジョブを実行所要時間によって終了遅延監視する機能を追加した。

ジョブネットコネクタで異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序を制御できるようにした。

定義内容の事前チェックで，チェック対象のジョブネット配下にユニット間の実行順序不正があった場合，該当するユニット名をチェック結果格納ファイルに出力するようにした。

UNIXジョブ実行時のファイル権限チェックで，ファイルパーミッションのほか，アクセス制御リストやセカンダリーグループの設定を有効にする機能を追加した。

実行ホストのJP1/AJS2サービスが停止してもイベントジョブの実行を継続させる機能を追加した。

ジョブネットの実行登録状態を登録予定情報としてエクスポート／インポートする機能を追加した。

UNIXホストのメッセージキュー（TP1/LiNK，TP1/Message Queue，MQSeries）連携をサポート対象外とした。

Windows Server 2008，Windows Server 2008（IPF）をサポート対象OSとした。

(2)　JP1/AJS2 - Agentの変更内容

UNIXジョブ実行時のファイル権限チェックで，ファイルパーミッションのほか，アクセス制御リストやセカンダリーグループの設定を有効にする機能を追加した。

UNIXホストのメッセージキュー（TP1/LiNK，TP1/Message Queue，MQSeries）連携をサポート対象外とした。

Windows Server 2008，Windows Server 2008（IPF）をサポート対象OSとした。

(3)　JP1/AJS2 - Viewの変更内容

ジョブを実行所要時間によって終了遅延監視する機能を追加した。

ジョブネットコネクタで異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序を制御できるようにした。

［フィルタの設定］ダイアログボックスに，［デイリースケジュール］ウィンドウおよび［マンスリースケジュール］ウィンドウで，保留予定ユニットを「保留中」のユニットとしてフィルタ表示させるオプションを追加した。

付録I.8　08-10の変更内容

08-10での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS2 - Managerの変更内容

ルートジョブネットの実行順序を制御するジョブネットコネクタを追加した。

ジョブネット定義変更など，操作履歴の詳細をスケジューラーログに出力するオプションを追加した。

スケジューラーログからログを抽出するajslogprintコマンドを追加した。

(2)　JP1/AJS2 - Viewの変更内容

ルートジョブネットの実行順序を制御するジョブネットコネクタを定義，操作，監視できるようにした。

任意のジョブまたはジョブネットの先行・後続ユニットを強調表示する機能を追加した。

Windows Vistaをサポート対象OSとした。

付録I.9　08-00の変更内容

08-00での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS2 - Managerの変更内容

インストール・セットアップ時に，環境設定項目の推奨値を設定するようにした。

ファイル監視ジョブで2ギガバイトを超えるファイル（ラージファイル）を監視できるようにした。

JP1/AJS2 - Viewの接続状況をajsstatusコマンドで出力できるようにした。

組み込みDBを制御する次のコマンドを追加した。

ajsembdbaddareaコマンド（組み込みDBのデータベース領域の拡張）

ajsembdbaddlogコマンド（組み込みDBのログ領域の拡張）

ajsembdbcancelコマンド（組み込みDBの操作コマンドの実行中断）

ajsembdboplogコマンド（組み込みDBのログ操作）

ajsembdbreclaimコマンド（組み込みDBのメンテナンス）

ajsembdbrorgコマンド（組み込みDBのデータのアンロード・リロード）

ajsembdbstartコマンド（組み込みDBの開始）

ajsembdbstatusコマンド（組み込みDBの監視）

ajsembdbstopコマンド（組み込みDBの停止）

ajsembdbunsetコマンド（組み込みDBのアンセットアップ）

なお，ajsembdbreclaimコマンドのサポートに合わせて，空きページ解放に掛かる実行時間を改善した。

JP1/AJS2 - Datareplicatorと連携して別ホストへのDBレプリケーションをできるようにした。

JP1/AJS2 - Configurationと連携して構成情報を管理できるようにした。

JP1/IM - Planning Operationと連携してオペレーションジョブを実行できるようにした。

JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS2と連携して稼働状況を分析できるようにした。

jajs_startコマンド，およびjajs_start.clusterコマンドでJP1/AJS2起動時にプロセスの起動状態を確認できるようにした（UNIX限定）。

使用できる言語にUnicode（UTF-8）を追加した（Linux限定）。

Windows 2000，Windows XP Professional，およびWindows Server 2003で提供していた関数を廃止した。

Windows 2000，Windows XP Professional，Windows Server 2003，およびWindows Server 2003（IPF）で提供していた次のコマンドを廃止した。

jsubcmdコマンド

jsubwinコマンド

(2)　JP1/AJS2 - Agentの変更内容

インストール・セットアップ時に，環境設定項目の推奨値を設定するようにした。

ファイル監視ジョブで2ギガバイトを超えるファイル（ラージファイル）を監視できるようにした。

使用できる言語にUnicode（UTF-8）を追加した（Linux限定）。

(3)　JP1/AJS2 - Viewの変更内容

JP1/AJS2 - Configuration Managerと連携できるようにした。

JP1/IM - Planning Operation用のオペレーションジョブを操作できるようにした。

アイコンを変更した。

付録I.10　07-50の変更内容

07-50での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS2 - Managerの変更内容

JP1/AJS2 - Scenario Operation Managerとの連携機能をサポートした。

実行登録時にマクロ変数の引き継ぎ情報を指定できる機能を追加した。

判定ジョブで変数の判定をできるようにした。

起動条件付きジョブネットが異常終了したときの実行抑止機能を追加した。

ユニット定義を開発環境から本番環境に移行したとき，本番環境上で最終チェックとして使用できる定義内容の事前チェック機能を追加した。

イベント・アクション制御マネージャーに未処理のデータが大量に蓄積して遅延が発生した場合に，イベント・アクション制御マネージャーが保持している情報を削除できるjpomanevresetコマンドを追加した。また，問題の発生している起動条件とエージェントを特定する方法として，送信頻度の高いエージェントと起動条件の情報を表示するjpomanevshowコマンドを追加した。

(2)　JP1/AJS2 - Agentの変更内容

ユニット定義を開発環境から本番環境に移行したとき，本番環境上で最終チェックとして使用できる定義内容の事前チェック機能を追加した。

(3)　JP1/AJS2 - Light Editionの変更内容

実行登録時にマクロ変数の引き継ぎ情報を指定できる機能を追加した。

判定ジョブで変数の判定をできるようにした。

起動条件付きジョブネットが異常終了したときの実行抑止機能を追加した。

ユニット定義を開発環境から本番環境に移行したとき，本番環境上で最終チェックとして使用できる定義内容の事前チェック機能を追加した。

イベント・アクション制御マネージャーに未処理のデータが大量に蓄積して遅延が発生した場合に，イベント・アクション制御マネージャーが保持している情報を削除できるjpomanevresetコマンドを追加した。また，問題の発生している起動条件とエージェントを特定する方法として，送信頻度の高いエージェントと起動条件の情報を表示するjpomanevshowコマンドを追加した。

(4)　JP1/AJS2 - Viewの変更内容

JP1/AJS2 - Scenario Operation Managerとの連携機能をサポートした。

実行登録時にマクロ変数の引き継ぎ情報を指定できる機能を追加した。

判定ジョブで変数の判定をできるようにした。

起動条件付きジョブネットが異常終了したときの実行抑止機能を追加した。

［JP1/AJS2 - View］ウィンドウに，［追加］，［日時変更］，［即時実行］，および［変更解除］の操作を実行できるオプションを追加した。

付録I.11　07-11の変更内容

07-11での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS2 - Managerの変更内容

Cm2連携でJP1/Cm2/NNM 07-10と連携できるようにした。

デスクトップヒープ領域の消費を抑える機能を追加した（Windows限定）。

スケジューラーサービスのデータベースへの接続の最大待ち合わせ時間を指定できる機能を追加した。

(2)　JP1/AJS2 - Light Editionの変更内容

Cm2連携でJP1/Cm2/NNM 07-10と連携できるようにした。

デスクトップヒープ領域の消費を抑える機能を追加した。

スケジューラーサービスのデータベースへの接続の最大待ち合わせ時間を指定できる機能を追加した。

(3)　JP1/AJS2 - Viewの追加・変更機能

［貼り付け（拡張）］メニューコマンドを追加し，ユニットと関連線を同時にコピーできるようにした。

複数のユニットから一つのユニットに対して関連線を引けるようにした。

Cm2連携でJP1/Cm2/NNM 07-10と連携できるようにした。

JP1/AJS2 Console ViewからJP1/AJS2 - Viewの［ジョブネットモニタ］ウィンドウを表示するとき，すでに起動されているJP1/AJS2 - Viewがあれば，そのJP1/AJS2 - View上で［ジョブネットモニタ］ウィンドウを起動する機能を追加した。

付録I.12　07-10の変更内容

07-10での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS2 - Managerの変更内容

Linux版JP1/Automatic Job Management System 2 - Managerをサポートした。

統合トレースログだけに出力していたメッセージをsyslogにも出力できるようにした（UNIX限定）。

資料採取ツールで次の機能を追加した。

論理ホスト名を指定できるようにした。

採取できる資料を限定できる機能を追加した。

採取できる資料を追加した。

メッセージの説明を改善した。

障害時に緊急で実行できる緊急実行コマンドを追加した。

受信するファイルのファイルサイズなどに制限を掛けて，一部のジョブの処理でシステム全体に影響が出ないように運用するための機能を追加した。

イベント・ジョブ情報，待機情報ファイルの更新時に同期書き込みを行う機能を追加した。

MQ Series連携時の監視間隔を秒単位で設定する機能を追加した。

Cm2連携でJP1/Cm2/NNM 07-01と連携し，Windows XP上で動作できるようにした。

Cm2連携でJP1/Cm2/NNM 07-01と連携し，Solaris 9上で動作できるようにした。

Cm2連携で，JP1/Cm2/NNM 07-10およびHP NNM 6.41との連携をサポートした。

TCP/IP通信接続エラーのリトライ間隔・回数を変更できるようにした。

ジョブを配信するエージェントホストの決定方式を設定できるようにした。

イベント・アクション制御の詳細プロセスがシグナル終了した場合，すべての詳細プロセスを停止してイベント・アクション制御エージェントプロセスを終了する機能を追加した。

提供する関数の対応するコンパイラーとして，Microsoft(R) Visual C++ .NET Version 2003を追加した。

ajsshowコマンドで終了状態の保留属性を表示できるようにした。

ajsshowコマンドのフォーマット指示子指定で，未来世代数を出力できるようにした。

ajsnameコマンドでユニットIDからユニット完全名を出力する機能を追加した。

(2)　JP1/AJS2 - Agentの変更内容

資料採取ツールで次の機能を追加した。

論理ホスト名を指定できるようにした。

採取できる資料を限定できる機能を追加した。

採取できる資料を追加した。

メッセージの説明を改善した。

MQ Series連携時の監視間隔を秒単位で設定する機能を追加した。

イベント・アクション制御の詳細プロセスがシグナル終了した場合，すべての詳細プロセスを停止してイベント・アクション制御エージェントプロセスを終了する機能を追加した。

イベント・ジョブ情報，待機情報ファイルの更新時に同期書き込みを行う機能を追加した。

統合トレースログだけに出力していたメッセージをsyslogにも出力できるようにした（UNIX限定）。

(3)　JP1/AJS2 - Light Editionの変更内容

統合トレースログだけに出力していたメッセージをsyslogにも出力できるようにした（UNIX限定）。

資料採取ツールで次の機能を追加した。

論理ホスト名を指定できるようにした。

採取できる資料を限定できる機能を追加した。

採取できる資料を追加した。

メッセージの説明を改善した。

受信するファイルのファイルサイズなどに制限を掛けて，一部のジョブの処理でシステム全体に影響が出ないように運用するための機能を追加した。

障害時に緊急で実行できる緊急実行コマンドを追加した。

イベント・ジョブ情報，待機情報ファイルの更新時に同期書き込みを行う機能を追加した。

MQ Series連携時の監視間隔を秒単位で設定する機能を追加した。

Cm2連携でJP1/Cm2/NNM 07-01と連携し，Windows XP上で動作できるようにした。

Cm2連携でJP1/Cm2/NNM 07-01と連携し，Solaris 9上で動作できるようにした。

TCP/IP通信接続エラーのリトライ間隔・回数を変更できるようにした。

イベント・アクション制御の詳細プロセスがシグナル終了した場合，すべての詳細プロセスを停止してイベント・アクション制御エージェントプロセスを終了する機能を追加した。

提供する関数の対応するコンパイラーとして，Microsoft(R) Visual C++ .NET Version 2003を追加した。

ajsshowコマンドで終了状態の保留属性を表示できるようにした。

ajsshowコマンドのフォーマット指示子指定で，未来世代数を出力できるようにした。

ajsnameコマンドでユニットIDからユニット完全名を出力する機能を追加した。

(4)　JP1/AJS2 - Client Toolkitの変更内容

資料採取ツールで次の機能を追加した。

採取できる資料を追加した。

メッセージの説明を改善した。

(5)　JP1/AJS2 - Viewの追加・変更機能

資料採取ツールで次の機能を追加した。

論理ホスト名を指定できるようにした。

採取できる資料を限定できる機能を追加した。

採取できる資料を追加した。

メッセージの説明を改善した。

標準カスタムジョブに，Cosminexus Managerと連携するジョブ（クラス名：COSMNGSV，COSMNGAP）を追加した。

JP1/AJS2 - Viewのログファイルの上限値を拡張した。

JP1/AJS2 Console Viewのログファイルの上限値を拡張した。

JP1/AJS2 - Viewで，繰り返し出力していたログ情報をまとめて出力するようにした。

JP1/AJS2 Console Viewで，繰り返し出力していたログ情報をまとめて出力するようにした。

Windows版のJP1/AJS2 - Viewで［スタート］メニューに［ヘルプ］メニューを追加した。

Cm2連携でJP1/Cm2/NNM 07-01と連携し，Windows XP上で動作できるようにした。

Cm2連携でJP1/Cm2/NNM 07-01と連携し，Solaris 9上で動作できるようにした。

付録I.13　07-00の変更内容

07-00での変更点をプログラムごとに示します。

(1)　JP1/AJS2 - Managerの変更内容

JP1/AJS2を一時的に縮退させ，運用している業務を途切れることなく，ISAMデータベース（スケジューラーデータベースおよびジョブ実行環境データベース）を再編成できる機能をサポートした。

ISAMデータベースを並列に再編成できるようにした。

追加できるスケジューラーサービスの数を，9から20に変更した。

ajsshowなどのコマンド（参照系コマンド）の実行時期や，操作系のコマンドのサービスへの処理要求履歴を，操作ログとしてスケジューラーログに出力するオプションをサポートした。

ジョブネットの保存世代数を，99から999に変更した。

JP1/AJS2のコールドスタート時に，ジョブ実行環境のデータベースを削除して，JP1/AJS2の起動時間が短くなるようにした。

ジョブ実行制御の環境設定で，ユーザープロファイル情報を有効にする機能をサポートした。

ジョブ情報の保存日数を0日にした場合で，ジョブが異常終了しても，保存時間を変更することで対処できるようにした。

JP1/AJS2起動時にジョブ情報削除処理を抑止できるようにした。

イベントジョブを使用する場合，DNS環境（FQDN形式のホスト名）でも運用できるようにした。

引き継ぎ情報中の「"（ダブルクォーテーションマーク）」の有無を意識しないで，イベントジョブの受信情報をマクロ変数として，標準ジョブやアクションジョブのパラメーターに引き継げるようにした。

JP1/Baseで対応した拡張正規表現を，JP1/Baseの設定に合わせて，イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブ，およびWindowsイベントログ監視ジョブで使用できるようにした。

キューレスジョブを実行できる機能をサポートした。

以前のバージョン（06-71）で別製品であったJP1/AJS2 - Consoleを統合した。

JP1/AJS2 - Consoleで業務スコープを階層化できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで監視オブジェクトに対して操作できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで任意の画像を背景として表示できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで監視オブジェクトと業務スコープのアイコンを任意のアイコンに変更できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで保留属性が設定されている監視オブジェクトを色で識別できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで監視オブジェクトの状態を任意のタイミングで更新できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで監視オブジェクトの監視方法に次のモードを追加した。

当日時刻予定優先

全世代時刻予定優先

JP1/AJS2 - Consoleの定義情報を標準出力ファイルに出力するコマンド（ajscmprintコマンド）を追加した。

ジョブネットの実行所要時間に対する終了遅延の監視ができる機能をサポートした。

ajsprintコマンドのフォーマット指示子指定で，ユニットの作成日時を出力できるようにした。

ajsshowコマンドのフォーマット指示子指定で，ユニットに設定されたコメントを出力できるようにした。

ajsshowコマンドのフォーマット指示子指定で，ジョブが異常終了した場合に，異常終了ジョブまたはその後続ユニットから再実行した場合に掛かる実行所要時間の推定値を出力できるようにした。

イベントジョブが，打ち切り時間で終了するときの終了状態を選択できるようにした。

JP1イベント送信ジョブにイベントの到達確認機能をサポートした。

JP1イベント受信監視ジョブに過去のイベントを検索する機能をサポートした。

(2)　JP1/AJS2 - Advanced Managerの変更内容

JP1/AJS2で使用できるデータベース種別として，組み込みDB（HiRDB）をサポートした。

(3)　JP1/AJS2 - Light Editionの変更内容

JP1/AJS2を一時的に縮退させ，運用している業務を途切れることなく，ISAMデータベース（スケジューラーデータベースおよびジョブ実行環境データベース）を再編成できる機能をサポートした。

ISAMデータベースを並列に再編成できるようにした。

追加できるスケジューラーサービスの数を，9から20に変更した。

ajsshowコマンドなどのコマンド（参照系コマンド）の実行時期や，操作系のコマンドのサービスへの処理要求履歴を，操作ログとしてスケジューラーログに出力するオプションをサポートした。

ジョブネットの保存世代数を，99から999に変更した。

JP1/AJS2のコールドスタート時に，ジョブ実行環境のデータベースを削除して，JP1/AJS2の起動時間が短くなるようにした。

ジョブ実行制御の環境設定で，ユーザープロファイル情報を有効にする機能をサポートした。

ジョブ情報の保存日数を0日にした場合で，ジョブが異常終了しても，保存時間を変更することで対処できるようにした。

JP1/AJS2起動時にジョブ情報削除処理を抑止できるようにした。

イベントジョブを使用する場合，DNS環境（FQDN形式のホスト名）でも運用できるようにした。

引き継ぎ情報中の「"（ダブルクォーテーションマーク）」の有無を意識しないで，イベントジョブの受信情報をマクロ変数として，標準ジョブやアクションジョブのパラメーターに引き継げるようにした。

JP1/Baseで対応した拡張正規表現を，JP1/Baseの設定に合わせて，イベント受信監視ジョブ，ログファイル監視ジョブ，およびWindowsイベントログ監視ジョブで使用できるようにした。

以前のバージョン（06-71）で別製品であったJP1/AJS2 - Consoleを統合した。

JP1/AJS2 - Consoleで業務スコープを階層化できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで監視オブジェクトに対して操作できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで任意の画像を背景として表示できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで監視オブジェクトと業務スコープのアイコンを任意のアイコンに変更できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで保留属性が設定されている監視オブジェクトを色で識別できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで監視オブジェクトの状態を任意のタイミングで更新できる機能を追加した。

JP1/AJS2 - Consoleで監視オブジェクトの監視方法に次のモードを追加した。

当日時刻予定優先

全世代時刻予定優先

JP1/AJS2 - Consoleの定義情報を標準出力ファイルに出力するコマンド（ajscmprintコマンド）を追加した。

ジョブネットの実行所要時間に対する終了遅延の監視ができる機能をサポートした。

ajsprintコマンドのフォーマット指示子指定で，ユニットの作成日時を出力できるようにした。

ajsshowコマンドのフォーマット指示子指定で，ユニットに設定されたコメントを出力できるようにした。

ajsshowコマンドのフォーマット指示子指定で，ジョブが異常終了した場合に，異常終了ジョブまたはその後続ユニットから再実行した場合に掛かる実行所要時間の推定値を出力できるようにした。

イベントジョブが，打ち切り時間で終了するときの終了状態を選択できるようにした。

JP1イベント送信ジョブにイベントの到達確認機能をサポートした。

JP1イベント受信監視ジョブに過去のイベントを検索する機能をサポートした。

(4)　JP1/AJS2 - Agentの変更内容

引き継ぎ情報中の「"（ダブルクォーテーションマーク）」の有無を意識しないで，イベントジョブの受信情報をマクロ変数として，標準ジョブやアクションジョブのパラメーターに引き継げるようにした。

キューレスジョブを実行できる機能をサポートした。

JP1イベント送信ジョブにイベントの到達確認機能をサポートした。

イベントジョブが，打ち切り時間で終了するときの終了状態を選択できるようにした。

JP1イベント受信監視ジョブに過去のイベントを検索する機能をサポートした。

JP1/AJS2 - Agentの起動時に認証サーバへのアクセスを行わないようにした（07-00-/C以降）。

(5)　JP1/AJS2 - Viewの変更内容

ユーザー共通プロファイルを利用して，JP1/AJS2 - Viewの環境を設定できるようにした。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウと［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアに表示される，ユニット名を任意の位置で改行できるようにした。

ダイアログボックスのデフォルト値を変更できるようにした。

次に示す場所の表示項目（カラム）を選択できるようにした。

［JP1/AJS2 - View］ウィンドウのリストエリア

［デイリースケジュール］ウィンドウの実行結果リスト

［マンスリースケジュール］ウィンドウの実行結果リスト

［JP1/AJS2 - View］ウィンドウで複数のユニットを選択して，編集や操作が行える機能を追加した。

保留属性が設定されているユニットを色で識別できる機能を追加した。

［実行結果詳細］ダイアログボックスのサイズを変更できる機能を追加した。

［JP1/AJS2 - View］ウィンドウと［メインスコープ］ウィンドウ間でJP1/AJS2のユニット定義をJP1/AJS2 - Consoleの監視オブジェクトとして自動作成する機能を追加した。

任意のアイコンイメージを使用できる機能を追加した。

JP1/IM - Viewから［ジョブネットモニタ］ウィンドウを起動した場合に，指定したジョブを直接マップエリアに表示する機能を追加した。

付録J　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

付録J.1　関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

JP1/AJS関連

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 入門（3021-3-101）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド（3021-3-102）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）（3021-3-103）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）（3021-3-104）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2（3021-3-106）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド（3021-3-107）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング（3021-3-108）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド（3021-3-109）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1（3021-3-110）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2（3021-3-111）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド（3021-3-112）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ1（3021-3-113）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ2（3021-3-114）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - Software Development Kit 設計・構築ガイド（3021-3-118）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - Software Development Kit APIリファレンス（3021-3-119）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option（3021-3-120）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - Definition Assistant（3021-3-121）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Operation Assistant（3021-3-122）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - SOA Option Webシステム呼び出し機能編（3021-3-128）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - SOA Option ジョブ・ジョブネット呼び出し機能編（3021-3-129）

JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 for Enterprise Applications（3021-3-126）

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 - Scenario Operation（3020-3-K42）

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 for 活文PDFstaff Option（3020-3-K44）

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 メインフレーム 運用・操作編（3020-3-K52）

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 メインフレーム リファレンス編（3020-3-K53）

JP1関連

JP1 Version 10 JP1/Base 運用ガイド（3021-3-001）

JP1 Version 10 JP1/Base メッセージ（3021-3-002）

JP1 Version 10 JP1/Base 関数リファレンス（3021-3-003）

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager クイックリファレンス（3021-3-006）

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド（3021-3-007）

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド（3021-3-008）

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド（3021-3-009）

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス（3021-3-010）

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス（3021-3-011）

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager メッセージ（3021-3-012）

JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Planning Operation（3020-3-K13）

JP1 Version 10 JP1/Power Monitor（3021-3-131）

JP1 Version 10 JP1/Script(Windows(R)用)（3021-3-135）

JP1 Version 10 JP1/File Transmission Server/FTP(Windows(R)用)（3021-3-137）

JP1 Version 10 JP1/File Transmission Server/FTP(UNIX(R)用)（3021-3-138）

JP1 Version 10 JP1/Data Highway - Automatic Job Executor（3021-3-144）

JP1 Version 10 JP1/Audit Management - Manager 構築・運用ガイド（3021-3-165）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM　導入・設計ガイド(Windows(R)用)（3020-3-S79）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM　構築ガイド(Windows(R)用)（3020-3-S80）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM　運用ガイド1(Windows(R)用)（3020-3-S81）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM　運用ガイド2(Windows(R)用)（3020-3-S82）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM Automatic Installation Toolガイド(Windows(R)用)（3020-3-S83）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM Administrator Kit（3020-3-S84）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM Client(UNIX(R)用)（3020-3-S85）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM APIリファレンス(UNIX(R)用)（3020-3-S86）

JP1 Version 8 JP1/NETM/DM SubManager(UNIX(R)用)（3020-3-L42）

JP1 Version 6 JP1/NETM/DM Manager（3000-3-841）

JP1 Version 10 JP1/Performance Management 設計・構築ガイド（3021-3-041）

JP1 Version 10 JP1/Performance Management 運用ガイド（3021-3-042）

JP1 Version 10 JP1/Performance Management リファレンス（3021-3-043）

JP1 Version 10 JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS3（3021-3-063）

JP1 Version 10 JP1/Advanced Shell（3021-3-133）

JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド（3020-3-L01）

JP1 Version 8 JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent（3020-3-L04）

JP1 Version 7i JP1/NQSEXEC システム管理者ガイド（3020-3-F30）

JP1 Version 7i JP1/NQSEXEC ユーザーズガイド（3020-3-F31）

VOS3 オープンジョブウェイ支援 JP1/Open Job Entry（6190-3-365）

VOS1/FS オープンジョブウェイ支援 for VOS1（6150-3-377）

VOSK/FS オープンジョブウェイ支援 for VOSK（650-3-416）

MVS オープンジョブウェイ支援 JP1/Open Job Entry（9000-3-365）

OSIV/MSP オープンジョブウェイ支援 JP1/Open Job Entry（9000-3-366）

JP1 Version 6 JP1/Open Job Entry for Midrange Computer（9000-3-367）

付録J.2　このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，日立製品およびその他の製品の名称を省略して表記しています。このマニュアルでの表記と製品の正式名称を，次の表に示します。

このマニュアルでの表記

正式名称

JP1/AJS3

JP1/AJS3 - Manager

JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager

JP1/AJS3 - Agent

JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent

JP1/AJS3 - View

JP1/Automatic Job Management System 3 - View

JP1/AJS2

JP1/AJS2 - Manager

JP1/Automatic Job Management System 2 - Manager

JP1/AJS2 - Agent

JP1/Automatic Job Management System 2 - Agent

JP1/AJS2 - View

JP1/Automatic Job Management System 2 - View

JP1/AJS2 - Advanced Manager

JP1/Automatic Job Management System 2 - Advanced Manager※1

JP1/AJS2 - Light Edition

JP1/Automatic Job Management System 2 - Light Edition※1

JP1/AJS2 - Client Toolkit

JP1/Automatic Job Management System 2 - Client Toolkit※1

JP1/AJS2 - Scenario Operation

JP1/AJS2 - Scenario Operation Manager

JP1/Automatic Job Management System 2 - Scenario Operation Manager

JP1/AJS2 - Scenario Operation View

JP1/Automatic Job Management System 2 - Scenario Operation View

JP1/AJS2 for Mainframe

JP1/AJS2 - Manager for Mainframe

JP1/Automatic Job Management System 2 - Manager for Mainframe

JP1/AJS2 - Agent for Mainframe

JP1/Automatic Job Management System 2 - Agent for Mainframe

JP1/AJS2 - View for Mainframe

JP1/Automatic Job Management System 2 - View for Mainframe

JP1/AJS2 for 活文PDFstaff

JP1/Automatic Job Management System 2 for 活文PDFstaff Option

JP1/AJS3 - Definition Assistant

JP1/Automatic Job Management System 3 - Definition Assistant

JP1/AJS3 for Enterprise Applications

JP1/Automatic Job Management System 3 for Enterprise Applications

JP1/AJS3 - Print Option

JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option

JP1/AJS3 - SOA Option

JP1/AJS3 - SOA Option

JP1/Automatic Job Management System 3 - SOA Option

JP1/AJS3 - View for SOA Option

JP1/Automatic Job Management System 3 - View for SOA Option※2

JP1/AJS3 - Software Development Kit

JP1/Automatic Job Management System 3 - Software Development Kit

JP1/AJS3 - User Job Operation

JP1/Automatic Job Management System 3 - User Job Operation

JP1/AJS3 - Web Operation Assistant

JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Operation Assistant

JP1/DH - AJE

JP1/Data Highway - Automatic Job Executor

JP1/DH - Server

JP1/Data Highway - Server

JP1/FTP

JP1/File Transmission Server/FTP

JP1/IM

JP1/IM - Manager

JP1/Integrated Management - Manager

JP1/IM - View

JP1/Integrated Management - View

JP1/Integrated Manager - View※1

JP1/IM - Central Console

JP1/Integrated Manager - Central Console※1

JP1/IM - Central Scope

JP1/Integrated Manager - Central Scope※1

JP1/IM - Planning Operation

JP1/Integrated Management - Planning Operation

JP1/OJE

JP1/Open Job Entry

JP1/OJE for Midrange Computer

JP1/Open Job Entry for Midrange Computer

JP1/OJE for VOS3

VOS3 JP1/Open Job Entry

JP1/SES

JP1/System Event Service

NNM

JP1/Cm2/NNM

JP1/Cm2/Network Node Manager バージョン8以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition 250 バージョン8以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition Enterprise バージョン8以前

HP NNM

HP Network Node Manager Software バージョン7.5以前

HP Network Node Manager Software Starter Edition バージョン7.5以前

AIX

AIX 5L 5.3

AIX V6.1

AIX V7.1

HP-UX

HP-UX（IPF）

HP-UX 11i V2 (IPF)

HP-UX 11i V3 (IPF)

Linux

Linux 6.1（x86）

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6.1 (32-bit x86)

Linux 6.1（x64）

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6.1 (64-bit x86_64)

Linux 5.1（x86）

Red Hat Enterprise Linux(R) 5.1 (x86)

Linux 5.1（AMD/Intel 64）

Red Hat Enterprise Linux(R) 5.1 (AMD/Intel 64)

SAP BW

SAP Business Information Warehouse

SAP R/3

SAP R/3(R)

Solaris

Solaris 10(SPARC)

Solaris 11(SPARC)

注※1

バージョン7の製品です。

注※2

JP1/AJS3 - SOA Optionに含まれるコンポーネントです。JP1/AJS3 - Viewと連携して動作します。

JP1/AJS3およびJP1/AJS2を総称してJP1/AJSと表記することがあります。

HP-UX，Solaris，AIX，およびLinuxを総称してUNIXと表記することがあります。

付録J.3　このマニュアルで使用する英略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

英略語

正式名称

ACL

Access Control List

DB

Database

DBMS

Database Management System

DNS

Domain Name System

EUC

Extended UNIX Code

FQDN

Fully Qualified Domain Name

FTP

File Transfer Protocol

GUI

Graphical User Interface

IME

Input Method Editor

IPF

Itanium(R) Processor Family

ISAM

Indexed Sequential Access Method

JIS

Japanese Industrial Standard code

LAN

Local Area Network

MAPI

Messaging Application Programming Interface

MIB

Management Information Base

MIME

Multipurpose Internet Mail Extensions

NAT

Network Address Translator

NFS

Network File System

NIC

Network Interface Card

PDF

Portable Document Format

RDB

Relational Database

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol

SNMP

Simple Network Management Protocol

SUP

Service Using Program

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

UAC

User Account Control

UNC

Universal Naming Convention

WAN

Wide Area Network

WOW64

Windows On Windows 64

WSDL

Web Services Description Language

付録J.4　マニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用する記号を次の表に示します。

記号

意味

［　］

メニュー項目，ダイアログボックス，ボタンなどを示します。

（例）

［ファイル］−［新規作成］を選択する。

上記の例では，メニューバーの［ファイル］を選んで，ドロップダウンリストの［新規作成］を選択することを示します。

付録J.5　コマンドの文法に使用する記号

コマンド，およびパラメーターの説明で使用する記号を次の表に示します。

記号

意味と例

|

（ストローク）

複数の項目に対して項目間の区切りを示し，「または」の意味を示します。

（例）

「A|B|C」は，「A，B，またはC」を示します。

{　}

（波括弧）

この記号で囲まれている複数の項目の中から，一組の項目を必ず選択します。項目と項目の区切りは「|」で示します。

（例）

「{A|B|C}」は，「A，B，またはCのどれかを必ず指定する」ことを示します。

[　]

（角括弧）

この記号で囲まれている項目は，任意に指定できます（省略できます）。

（例）

「[A]」は，「必要に応じてAを指定する」ことを示します（必要でない場合は，Aを省略できます）。

「[B|C]」は，「必要に応じてB，またはCを指定する」ことを示します（必要でない場合は，BおよびCを省略できます）。

...

（点線）

この記号の直前に示された項目を繰り返して複数指定できます。

なお，項目を複数指定する場合は，項目の区切りに1バイトの空白文字（半角スペース）を使用します。

（例）

「A B...」は，「Aのあとに，Bを複数指定できる」ことを示します。

_

（下線）

括弧で囲まれているすべての項目を省略したときに，システムが採用する値を示します。

（例）

「[A|B]」は，「AおよびBを指定しなかった場合，システムはAを採用する」ことを示します。

((　))

（二重括弧）

指定できる値の範囲を示します。

付録J.6　数式で使用する記号

このマニュアルの数式中で使用する記号を，次の表に示します。

記号

意味

＊

乗算記号を示します。

/

除算記号を示します。

↑　　↑

計算結果の値を小数点以下で切り上げることを示します。

（例）

↑34 / 3 ↑の計算結果は12となります。

MAX

計算結果のうち，最も大きい値を選ぶことを示しています。

（例）

MAX(3＊6，4+7)の計算結果は，18となります。

付録J.7　図中で使用する記号

このマニュアルの図中で使用する記号を次の図に示します。

付録J.8　Windows版JP1/AJS3のデフォルトのインストール先フォルダ

Windows版JP1/AJS3のデフォルトのインストール先フォルダは，次のとおりです。

JP1/AJS3 - Managerのデフォルトのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files※¥HITACHI¥JP1AJS2

および

システムドライブ¥Program Files※¥HITACHI¥JP1AJS2CM

JP1/AJS3 - Agentのデフォルトのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files※¥HITACHI¥JP1AJS2

JP1/AJS3 - Viewのデフォルトのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files※¥HITACHI¥JP1AJS2V

注※

64ビット版のWindowsの場合は，「Program Files」を「Program Files (x86)」と読み替えてください。

付録J.9　Windowsの［スタート］メニューについて

Windows Server 2012以降を使用している場合，［スタート］メニューから実行する操作は，次のように実行してください。

Windows 8またはWindows Server 2012（Windows Server 2012 R2を除く）を使用している場合

［スタート］画面を右クリックして，［すべてのアプリ］を開いて実行してください。

Windows 8.1またはWindows Server 2012 R2を使用している場合

下矢印のアイコンをクリックして，アプリの一覧を開いて実行してください。

付録J.10　このマニュアルで使用する「Administrators権限」について

このマニュアルで表記している「Administrators権限」とは，ローカルPCに対してAdministrators権限を持つユーザーを指します。ローカルPCに対してAdministrators権限を持つユーザーであれば，ローカルユーザー，ドメインユーザー，およびActiveDirectory環境で動作に違いはありません。

付録J.11　オンラインマニュアルについて

JP1/AJS3 - Viewでは，Webブラウザーで参照できるHTMLマニュアルを提供しています。HTMLマニュアルの内容は，マニュアル「JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド」と同じです。

JP1/AJS3 - Viewでは，［ヘルプ］−［目次］を選択すると目次が表示されます。また，［F1］キーを押して目次を表示することもできます。ただし，拡張子htmのファイルにWebブラウザーが関連づけられていない場合，HTMLマニュアルが正しく表示されません。その場合は，htmファイルとWebブラウザーを関連づけてください。

注意事項

スタートメニューからオンラインマニュアルを表示させると，OSの設定によってはすでに表示されているブラウザーの画面上にHTMLマニュアルが表示されることがあります。

付録J.12　このマニュアルで使用するフォルダ名またはディレクトリ名

このマニュアルでは，Windowsのフォルダ名とUNIXのディレクトリ名とが同じ場合，原則として，フォルダ名と表記しています。

付録J.13　JP1/AJS3で使用できる正規表現について

ダイアログボックスやコマンドでの定義で，正規表現が使用できる項目があります。Windowsでの正規表現については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。UNIXでの正規表現については，UNIXのドキュメントを参照してください。

Windowsのホスト上でイベントジョブを実行する場合，JP1/Baseの設定によって使用できる正規表現が異なります。使用できる正規表現の設定方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の，使用する正規表現の拡張に関する説明を参照してください。

なお，正規表現で，すべての文字に一致する「.*」を多数使用すると，検索に時間が掛かることがあります。長いメッセージなどに対しては，必要な個所に対してだけ「.*」を使用するようにしてください。また，UNIXでは，空白以外の文字に一致させたい場合など，「.*」の代わりに「[^ ]*（空白以外の文字の繰り返し）」を使用すると，検索時間を短縮できます。

付録J.14　JIS 2004（JIS X 0213:2004）で追加された第3水準，第4水準漢字について

JP1/AJS3では，JIS 2004で追加された第3水準漢字，第4水準漢字を使用できません。これらの文字を使用した場合，正常に動作しないおそれがあります。

付録J.15　NNM連携について

JP1/AJS3では，次の製品との連携をサポートしています。

HP Network Node Manager Software バージョン6以前

HP Network Node Manager Starter Edition Software バージョン7.5以前

JP1/Cm2/Network Node Manager バージョン7以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition 250 バージョン8以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition Enterprise バージョン8以前

このマニュアルでは，これらの製品を「NNM」と表記します。

なお，次の製品との連携はサポートしていませんので，ご注意ください。

HP Network Node Manager i Software v8.10

JP1/Cm2/Network Node Manager i 09-00以降

付録J.16　KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

付録K　用語解説

（英字）

AJS3ユニット監視オブジェクト

JP1/AJS3のルートジョブネットの状態を監視するためのオブジェクトです。

このオブジェクトで監視内容を定義し，監視モードに切り替えることでJP1/AJS3のルートジョブネットを監視できるようになります。

AJSPATH

JP1/AJS3で使用するパスを定義するための環境変数です。環境変数を指定しておくと，コマンドでジョブネット名を指定するときに完全パス名の指定が不要になります。

AJS管理者

JP1/AJS3に対してスーパーユーザー権限と同等の操作権限を持つユーザーです。AJS管理者は，JP1管理者グループに属するJP1/Base管理者から一つのユーザーを選んで設定します。AJS管理者を設定することで，JP1/AJS3の環境設定やサービスの起動・停止など，JP1/AJS3のシステム管理・運用操作を一般のOSユーザーができるようになります。

HITSENSER Data Mart Server

データマート（データウェアハウスのデータから目的に合わせて必要なデータを抽出した，利用目的ごとのデータベース）の作成，変更，および運用の自動化をプログラミングなしで実現するソフトウェアです。HITSENSER Data Mart Serverで定義した運用情報をJP1/AJS3のジョブネットに登録することで，データマートをスケジュールに従って運用できます。

HP NNM

ネットワークの構成，性能，および障害を管理する，ヒューレット・パッカード社の統合ネットワーク管理プログラムの総称です。

ISAMデータベース

QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境を管理するデータベースです。ISAM（Indexed Sequential Access Method）方式でデータに索引を付けて管理します。JP1/Baseに標準で添付されています。

JP1/AJS2 for Mainframe

JP1/AJS3と連携して，メインフレームのジョブスケジューラーが管理する大規模なジョブネットを実行するためのプログラムです。メインフレームのジョブスケジューラーが管理するジョブネットとJP1/AJS3が管理するジョブネットの定義，監視，操作方法の統一と一元管理ができます。

JP1/AJS2 for 活文PDFstaff

活文PDFstaffと連携し，PDF変換をするプログラムです。作成するPDFファイルには，パスワード，印刷禁止/許可などの操作制限，ヘッダ・フッタ，透かし文字などのセキュリティ情報を設定できます。

JP1/AJS3 - Definition Assistant

Excelのテンプレートで編集した大量のJP1/AJS3の定義情報をマネージャーホストに登録したり，マネージャーホストに登録されているJP1/AJS3の定義情報をExcelのテンプレートに取得したりするプログラムです。JP1/AJS3 - Definition Assistantで提供されているExcelのテンプレートを，定義情報管理テンプレートといいます。一覧表形式の定義情報管理テンプレートでは，オートフィルやオートフィルターなどのExcelの機能を使って，効率良く定義情報の入力や編集ができます。

JP1/AJS3 - Print Option

JP1/AJS3のジョブネットやスケジュールの情報を，ジョブネット定義情報，実行予実績確認表，実行結果確認表などの帳票レイアウトの形式で表示したり，印刷したりするためのプログラムです。また，JP1/AJS3のジョブネットやスケジュールの情報をCSV形式で出力できます。

JP1/AJS3 - SOA Option

WebサービスシステムとJP1/AJS3システムを仲介し，JP1/AJS3でWebサービスを一連の業務として実行させるためのプログラムです。

Webアプリケーションサーバ上のWebサービスをJP1/AJS3のジョブとして実行できます。

JP1/AJS3 - Software Development Kit

JP1/AJS3を操作するためのAPIを，Java言語で実装したクラスライブラリとして提供するプログラムです。JP1/AJS3 - Software Development Kitが提供するAPIを利用することで，JP1/AJS3を操作するアプリケーションを独自に開発できます。

JP1/AJS3 - Web Operation Assistant

複数のマネージャーホスト上で実行されているユニットの状態や結果を，Webブラウザー上に一覧表示するプログラムです。操作したいジョブやジョブネットをWebブラウザー上で選択して再実行などの操作をしたり，［ジョブネットモニタ］ウィンドウを起動して状態や結果を確認したりできます。

JP1/AJS3 Console Agent

JP1/AJS3 Console Agentは，JP1/AJS3 Console Managerで指示された自ホストの監視対象（ルートジョブネット）の状態を定期的に監視するコンポーネントです。監視対象の状態に変更があれば，JP1/AJS3 Console Managerに通知します。

JP1/AJS3 Console Manager

JP1/AJS3 Console Managerは，JP1/AJS3 Console Viewで定義された監視対象の定義情報を保存したり，JP1/AJS3 Console Agentに指示して，監視対象の状態を取得したりするコンポーネントです。

JP1/AJS3 Console View

GUIで監視対象を定義するコンポーネントです。定義した情報は，JP1/AJS3 Console Managerに保存されます。また，JP1/AJS3 Console AgentからJP1/AJS3 Console Managerに通知された監視対象の状態を表示して監視します。JP1/AJS3 Console Managerにログインして使用します。

JP1/AJS3 for Enterprise Applications

R/3以外のシステムからR/3システムのジョブを制御するプログラムです。R/3ジョブの投入，削除，および監視ができます。

JP1/AJS3のジョブネット定義時にJP1/AJS3 for Enterprise Applicationsのカスタムジョブをジョブネットに登録すると，JP1/AJS3からR/3ジョブを自動実行できます。

なお，JP1/AJS3 for Enterprise Applicationsは，JP1/Application Manager for R/3を名称変更したものです。

JP1/Base

イベントサービス機能を提供するプログラムです。サービスの起動順序を制御したり，JP1イベントを送受信したりできます。また，JP1/Baseは，JP1/IM，JP1/AJS3，およびJP1/Power Monitorの前提プログラムです。JP1/IM，およびJP1/AJS3を使ったシステムを導入する場合，JP1ユーザーの操作を制限する機能を提供します。

JP1/Cm2

ネットワークの構成，性能，および障害を管理するための統合ネットワーク管理プログラムの総称です。

JP1/DH - AJE

JP1/DH - Serverとのデータ送受信を自動化するためのプログラムです。

JP1/FTP

業務と連携したファイル送受信，ファイルのスケジュール伝送，ファイル受信後のプログラムの自動起動など，ファイル伝送業務を効率的に運用するためのプログラムです。また，ファイル伝送状態を監視できるため，ファイル伝送業務の信頼性を向上できます。

JP1/IM

分散システムを集中的に監視するためのプログラムです。分散システム内での業務の実行状況や障害などの情報を表すJP1イベントを，JP1/IM - Viewの画面を通じて監視できます。

JP1/NETM/DM

ソフトウェアの配布およびクライアントの管理を，ネットワークを利用し一括して行うシステムの総称です。

JP1/NETM/DMのコマンドインターフェースを使用してJP1/AJS3と連携すると，ソフトウェアの配布などを自動化できます。

JP1/NQSEXEC

定型的なバッチ処理を分散システム上で実行し，バッチジョブを効率良く運用するためのプログラムです。

JP1/OJE for Midrange Computer

WindowsホストやUNIXホストからAS/400にバッチジョブを投入したり，AS/400からWindowsホストやUNIXホストにバッチジョブを投入したりするためのプログラムです。

JP1/OJE for VOS1

JP1/AJS3と連携して，WindowsおよびUNIXと，メインフレーム（VOS1）間のバッチジョブを実行したり監視したりするプログラムです。

JP1/OJE for VOS3

JP1/AJS3と連携して，WindowsおよびUNIXと，メインフレーム（VOS3）間のバッチジョブを実行したり監視したりするプログラムです。

JP1/OJE for VOSK

JP1/AJS3と連携して，WindowsおよびUNIXと，メインフレーム（VOSK）間のバッチジョブを実行したり監視したりするプログラムです。

JP1/Power Monitor

ホストを自動的に起動・終了するプログラムです。スケジュールを設定してホストを起動・終了したり，離れた場所にあるホストを起動・終了したりできます。

JP1/Script

Windows上でジョブを制御するスクリプト（バッチファイル）を作成して実行するためのプログラムです。JP1/AJS3と連携すると，ジョブを自動運転できます。

JP1イベント

システム内で何らかの事象が発生した際に，その事象の発生を通知する情報です。JP1イベントは，JP1/Baseを経由して，他システムなどに通知されます。

JP1権限レベル

JP1/AJS3で定義した業務やイベントなどの管理対象（資源）に対して，JP1ユーザーがどのような操作をできるかを表した名称です。JP1/Baseで定義します。

JP1資源グループ

JP1/AJS3の各ユニットに対するJP1ユーザーのアクセスを制御するために，ユニットに設定する名称です。

JP1ユーザー

JP1/AJS3またはJP1/IMを使用するときのユーザー名です。JP1ユーザーとして認証サーバに登録すると，管理対象（資源）へのアクセスが制御されます。

MAPI（Messaging Application Programming Interface）

Windows用の標準的なメッセージングAPIです。

MIME（Multipurpose Internet Mail Extensions）

SMTPの拡張機能で，ASCIIデータ以外のデータを送受信する場合に使います。

メールシステム間でのデータ送受信の方法や，メールを転送するために交換する制御メッセージのフォーマットなどを定めています。

MQSeries

IBM社の製品で，メッセージキューを使って，同一のプラットフォームまたは異なるプラットフォーム間でメッセージをやり取りするためのプログラムです。

MQ文字列

TP1/Message QueueおよびMQSeriesで定義されている文字列です。

MQ文字列には次の文字が指定できます。

A〜Z，a〜z（英文字）

0〜9（アラビア数字）

.（ピリオド）

/（スラント）

_（アンダーバー）

%（パーセント）

MSMQ

Microsoft Message Queue Serverの略で，Windows上でメッセージキューイング機能を実現するソフトウェアです。

SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）

UNIXのネットワークで一般的に使われているプロトコルです。このプロトコルは，TCP/IP上で異なるシステム間でのASCIIデータの転送を実現するための規約です。

SUP

TP1/LiNKまたはTP1/Server Baseのクライアントとなるプログラムのことです。JP1/AJS2では，SUPを使用してメッセージキュー連携機能を実現しています。メッセージキュー連携機能を使用するときは，TP1/LiNKまたはTP1/Server BaseのSUPにJP1/AJS2のユーザーサーバを設定しておきます。

TP1/LiNK

オープンシステムでトランザクション処理，およびサーバの処理分散化を実現するソフトウェアです。JP1/AJS2では，これらの機能のうちトランザクション処理を使用しています。

TP1/Message Queue

TP1/LiNKまたはTP1/Server Baseと連携して，メッセージキューイング機能を実現するソフトウェアです。OpenTP1システムに組み込み，異なるアプリケーション同士でプログラム間通信ができます。TP1/Message Queueは一連のメッセージキューイング機能のプログラム間でメッセージ送受信が簡単にできます。また，TP1/Message Queueは，OpenTP1システムのメッセージキューマネージャーの役割を持ち，メッセージキューの管理およびメッセージの送受信をします。

TP1/Server Base

オープンシステムでトランザクション処理，およびサーバの処理分散化を実現するソフトウェアです。JP1/AJS2では，これらの機能のうちトランザクション処理を使用しています。

Windows Messaging機能

電子メールを送受信するためのインターフェースを提供する機能です。Windows Messagingを使うと，オンラインサービスから受け取ったデータなど，さまざまな種類の情報を管理，アクセス，および共有できます。

（ア行）

アクションジョブ

メールやメッセージキューを送信したり，JP1/IMやJP1/Cm2/NNMまたはHP NNMに状態を知らせるイベントを送信したりするジョブです。

異常終了

ジョブネットの異常終了とは，ジョブネットに定義した処理の一部が正しく実行されないで，その時点でジョブネットを終了することです。障害が発生した部分からあとに定義されている処理は実行されないで，ジョブネットは中断されます。

ジョブの異常終了は，ジョブが正しく実行されないで，処理を途中で中断することです。

組み込みDBシステムの異常終了は，組み込みDBシステムに対して何らかの障害が発生した場合に，組み込みDBシステム停止操作が実行されていないのに，稼働状態だった組み込みDBシステムが停止状態または再起動中断状態に遷移することです。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング　付録D 組み込みDBの動作に関する知識」を参照してください。

異常終了しきい値

ジョブが正常終了したか異常終了したかを，ジョブの終了コードで判断するための値です。

イベント

メールの受信やファイルの更新など，システム内で起こる特定の事象のことで，ジョブやジョブネットなどの実行契機となります。イベントの発生は，イベントジョブを使って監視します。

イベントジョブ

システム内の特定の事象の発生を監視するジョブです。イベントジョブを開始すると，ファイルの更新やメッセージの受信などを監視し始めます。

打ち切り時間

ジョブを実行したとき，ジョブからの応答がなかったり終了しなかったりした場合に，ジョブを強制的に打ち切るまでの時間です。

運用日

ジョブネットを実行する日です。

エージェントホスト

エージェントホストとは，マネージャーホストから依頼されたジョブを実行するホストです。このホストには，JP1/AJS3 - Agentをインストールします。なお，JP1/AJS3 - ManagerもJP1/AJS3 - Agentの機能を持っているため，エージェントホストにJP1/AJS3 - Managerをインストールすることもできます。

エージェントホストは，マネージャーホストからジョブの依頼を受け，ジョブを実行します。ジョブの実行が終わると，エージェントホストは実行ファイルの実行結果（戻り値）を受け取り，ジョブの実行結果をマネージャーホストに転送します。

（カ行）

確定実行登録

スケジュール定義に基づいてあらかじめ実行日時を算出しておき，その日時に従ってジョブネットを起動し，処理を開始する場合の実行登録方法です。

確定スケジュール

確定実行登録時に決められた，絶対日時で確定しているスケジュールのことです。

カスタムジョブ

ある特定の機能を持つジョブを実行するように，あらかじめ定義されたジョブです。ファイル転送やメインフレームへのジョブ依頼など，標準カスタムジョブとして提供しているもののほかに，業務の中でよく使うジョブをカスタムジョブとして登録しておくこともできます。カスタムジョブとして登録する場合，専用のアイコンの形，絵，またはジョブ情報入力のためのダイアログボックスが作成できます。

なお，カスタムジョブを使用する場合は，そのジョブに必要なプログラムをインストールしておく必要があります。

仮想マシン

物理的なホスト内に構築される，OSが動作する仮想的なコンピュータシステム（ホスト）のことです。1台の物理ホスト上で複数の仮想マシンを動作させることができます。これによって，複数の作業を同時に処理したり，異なるOSを同時に起動したりできます。

また，セットアップ済みの仮想マシンを複製することで，同一環境を持つホストを簡単に増やすことができます。

カレンダー情報

業務の運用日と休業日についての情報です。ジョブグループごとに定義できます。この情報によって，ジョブグループ中のジョブネットを実行する日と実行しない日が決定します。ただし，休業日振り替え実行が定義されている場合は，休業日でもジョブネットを実行します。

また，運用日に合わせて，基準日と月区分，基準時刻も設定できます。

環境設定パラメーター

JP1/AJS3の運用に必要な各種情報を設定するためのパラメーターで，環境設定ファイルの中に記述します。例えば，JP1/AJS3のユニット情報を格納するディレクトリを指定したり，syslogメッセージの出力の要否を指定したりします。

環境設定ファイル

スケジューラーサービスの環境やジョブの実行環境など，JP1/AJS3の運用に必要な情報を設定するファイルです。

起算スケジュール

実行開始日時，処理サイクル，および休業日の振り替えに従って決められた次回実行予定日を起点日として扱い，新たに次回実行予定日を算出したい場合に定義するスケジュールのことです。

起算猶予日数

起算後の次回実行予定日が休業日の場合に，実行予定日を探す期間を日数で定義したもののことです。

基準時刻

JP1/AJS3を運用するときの，日付の境となる時刻です。

例えば，基準時刻を「8時」と設定すると，7時59分までは前日扱いとなります。

基準日

カレンダー情報で，月の開始日として指定した日のことです。

起動条件

特定の事象を契機としてジョブネットを実行させる場合に，どのような条件が成立したときにジョブネットを実行させるか定義したもののことです。

起動条件付きジョブネット

起動条件（.CONDITION）が設定されているジョブネットのことです。

キュー

実行登録されたジョブを一時的にためておくところです。ジョブは，登録された順番でキューに並び，そのキューに接続されているエージェントに対して順次転送され，実行されます。

大量のジョブが同時に実行されシステムの性能が低下しないよう，キューは，エージェントで同時に実行するジョブの数を制御します。

キューイングジョブ

キューへジョブを直接登録して実行依頼する形態のジョブです。

休業日

ジョブネットを実行しない日です。ただし，休業日振り替え実行が定義されている場合はジョブネットを実行します。

キューレスジョブ

キューを使わないで，マネージャーから直接エージェントへ送られて実行されるジョブです。ジョブ実行制御でのジョブの管理を省略し，処理を簡略化しているため通常のジョブに比べて処理性能が向上し，一定の時間により多くのジョブを実行できます。ただし，実行エージェントや実行エージェントグループを使用できないなど，ジョブ実行制御の機能については使用できません。

ジョブネットに定義するPCジョブおよびUNIXジョブの実行先サービスに［キューレス］を設定することで，キューレスジョブとして定義できます。

なお，このマニュアルでは特に断り書きがないかぎり，実行先サービスに［標準］を設定したジョブについて説明しているものとします。

キューレスジョブ実行環境

キューレスジョブ実行環境は，JP1/AJS3のマネージャー（スケジューラーサービスとキューレスファイル転送サービス）と，キューレスエージェント（キューレスエージェントサービス）の実行環境で構成されます。キューレスジョブの実行は，キューレスジョブ実行環境の環境設定パラメーターで管理されます。

なお，キューレスジョブ実行環境は，環境設定パラメーターを設定する前にajsqlsetupコマンドでセットアップしておく必要があります。

強制終了

実行中のユニットを強制終了します。

ルートジョブネットを強制終了した場合，実行中のジョブをすべて強制終了し，ジョブネットを中断します。

組み込みDB

JP1/AJS3の標準データベースです。信頼性などが要求されるシステムや，扱う情報量が多い大規模なシステムに適したデータベースです。

組み込みDB管理者（DB管理者）

組み込みDBで，各種権限の付与および取り消しを行う権限を持っているユーザー（DBA権限所持ユーザー）を示します。

組み込みDBの内部で管理されているユーザーです。

組み込みDBサービス

Windows上での組み込みDB使用環境を提供するサービスです。組み込みDBを使用するには，このサービスを開始する必要があります。サービス名称は「JP1/AJS3 Database セットアップ識別子」です。

組み込みDBシステム管理者

組み込みDB運用ディレクトリおよび組み込みDBファイルシステム領域（データ領域，システム領域）の所有者であり，組み込みDBの各コマンドを実行できるユーザーを示します。

OS上で管理されているユーザーです。

組み込みDB操作コマンド

ajsembdbで始まる名称のコマンドの総称です。

クラスタシステム

クラスタシステムとは，複数のサーバシステムを連携して一つのシステムとして運用するシステムで，障害が発生しても業務を継続できるようにすることを目的としています。業務を実行中のサーバ（実行系）で障害が発生すると，待機していた別のサーバ（待機系）が業務の処理を引き継ぎます。実行「系」から待機「系」へ業務を切り替えるので，「系切り替えシステム」とも呼びます。

なお，クラスタシステムという用語には，並列処理による負荷分散機能という意味もありますが，このマニュアルでは，系を切り替えて業務の中断を防ぐ機能のことだけを指します。

計画実行登録

スケジュール定義に基づいてジョブネットを起動し，処理を開始する場合の実行登録方法です。

系切り替えシステム

クラスタシステムを参照してください。

警告終了

ジョブネットに定義した処理の一部が正しく実行されないままジョブネットを終了することです。ジョブネットは中断されないで，最後まで実行されます。

発生した障害が，ジョブネットを中断するほど重大でない場合に，この終了方法にします。

警告終了しきい値

ジョブが警告終了したかを判断するための値です。

件名

メール中のSubject:に記述される文字列です。JP1/AJS3では，件名にASCII文字列以外も設定できますが，接続しているメールシステムによってはASCII文字列以外を扱えない場合もあります。

後続ジョブ

あるジョブ，またはジョブネットの直後に実行するジョブのことです。

後続ジョブネット

あるジョブ，またはジョブネットの直後に実行するジョブネットのことです。

互換用ISAM構成

JP1/AJS3の情報管理にISAMデータベースだけを使用する構成のことです。

Version 8以前のJP1/AJS2からの移行用の構成であり，ディスクやメモリーのなどのリソースを旧バージョンと同程度に抑えることができます。ただし，Version 9以降での新機能については，一部の機能しか使用できません。

（サ行）

サーバリンクジョブ

JP1/AJS3で定義したジョブネットをメインフレームで管理するために，JP1/AJS2 for Mainframeで定義するジョブネットです。サーバリンクジョブネットは，JP1/AJS3のルートジョブネットと関連づけられます。

サスペンド

ルートジョブネット，およびルートジョブネットの下位にあるユニットの実行を抑止することです。

実行登録中のルートジョブネットの下位にある定義を変更するときに，定義処理と実行制御処理のすれ違いなどの誤動作を防止するために，ルートジョブネットをサスペンドする必要があります。ルートジョブネットをサスペンドすることで，実行制御処理と同期を取って定義を変更できます。

サブミット

ジョブの実行を依頼することです。

サブミットジョブ

jpqjobsubコマンドを使用して登録する標準ジョブのことです。

しきい値

ジョブの終了状態を判断するための値です。ジョブには，異常終了しきい値と警告終了しきい値を定義できます。

実行ID

最上位ジョブネットの実行予定の一つに対して一つ割り振られる番号のことです。

実行エージェント

ジョブやジョブネットの実行先となるエージェントホストの論理的な名称です。マネージャーに定義したエージェント情報に従って，ジョブやジョブネットに指定した実行エージェントとエージェントホストの物理ホスト名がマッピングされ，ジョブやジョブネットが実行先のエージェントホストに配信されます。

実行エージェントグループ

実行エージェントをグルーピングして負荷分散を実現させます。グルーピングする実行エージェントに優先順位を付けておくことで，ジョブを配信するエージェントホストを決定し，ジョブを配信します。

実行エージェント制限

管理者が許可しない実行エージェントでのジョブ実行を抑止する機能です。ユニットごとに，ジョブの実行を許可する実行エージェントを設定できます。

実行エージェントプロファイルが有効になっている場合，実行エージェントが許可されているかどうかを，次のタイミングで確認します。

JP1/AJS3 - Viewでのユニット定義時

ajschkdefコマンドでの事前チェック時

ジョブ実行時

自動リトライ

ジョブに定義した実行ファイルが異常終了した場合に，ジョブを自動でリトライする機能です。自動リトライによってジョブを実行することで，一時的なエラーを回復できることがあります。これによって，実行ファイルに一時的なエラーが発生しても業務を継続できます。

従属ジョブ

判定ジョブの判定結果が真のときに実行するジョブのことです。

従属ジョブネット

判定ジョブの判定結果が真のときに実行するジョブネットのことです。

ジョブ

コマンド，シェルスクリプト，Windows実行ファイルなどの集まりです。

ジョブグループ

複数の業務を分類して管理するためのフォルダです。

ジョブ実行環境

ジョブ実行環境は，JP1/AJS3のマネージャーとエージェントから構成されます。

マネージャーのジョブ実行環境では，実行エージェントの定義情報（ジョブの実行多重度，受付配信制限の状態など），ジョブの配信方法，およびジョブの実行結果などを管理します。

エージェントのジョブ実行環境では，主にジョブの実行方法を管理します。

これらのジョブ実行環境は，データベースや環境設定パラメーターを使用して管理します。

QUEUEジョブ，サブミットジョブを使用する場合は，QUEUEジョブ，サブミットジョブの実行環境としてISAMのデータベースと環境設定パラメーターを使用します。

なお，キューレスジョブの場合は，キューレスジョブ実行環境で管理します。

ジョブ実行多重度

同時に実行できるジョブの数のことです。

ジョブネット

実行順序を関連づけたジョブの集まりです。ジョブネットを実行すると，ジョブネット中のジョブが実行順序に従って自動的に実行されます。

ジョブネットエディタウィンドウ

ジョブネットを新規に作成したり，作成済みのジョブネットを編集したりするウィンドウのことです。

ジョブネットコネクタ

ルートジョブネットの実行順序を制御するためのユニットです。対象のルートジョブネットと接続関係を持ち，その終了や開始を待ち合わせます。

ジョブネットモニタウィンドウ

ジョブネットやジョブの実行状況や実行の詳細結果を表示したり，ジョブネットやジョブを操作したりするウィンドウです。

ジョブネットワーク要素

「ユニット」を参照してください。

処理サイクル

ジョブネットの実行開始日から，次の実行開始日までの間隔のことです。処理サイクルを定義しておくと，定期的にジョブネットを実行できます。

資料採取ツール

JP1が提供している，トラブルの要因調査のために必要なログ情報などの資料を一括採取するツールです。

トラブルの要因には，JP1/AJS3の問題のほかに，OS，ユーザープログラム，オペレーションミスなどが考えられます。資料採取ツールは，JP1/AJS3のログ以外にも，OSのログなどを同時に採取します。

スケジューラーサービス

ジョブネットを実行するスケジュールを管理し，スケジュールに従って，処理を実行します。スケジューラーサービスは，スケジューラーサービス名と同じ名称のルートジョブグループ配下のユニットを管理します。

スケジューラーサービスは，一つのマネージャーで複数起動できます。スケジューラーサービスを複数起動すると，スケジューラーサービスごとにルートジョブグループを管理できるようになります。例えば，スケジューラーサービスを業務ごとに分けて起動すると，それぞれのスケジューラーサービスが，他スケジューラーサービスの影響を受けることなく，独立して業務（ジョブネットおよびジョブ）を並行実行できます。

スケジュールルール

ジョブネットの実行開始日時や処理サイクルなどの情報です。一つのジョブネットに144個までスケジュールルールを定義できます。

正常終了

ジョブネットの正常終了は，ジョブネットに定義した処理がすべて正しく実行されて，ジョブネットが終了することです。

ジョブの正常終了は，ジョブが正しく実行されて終了することです。

先行ジョブ

あるジョブ，またはジョブネットの直前に実行されるジョブのことです。

先行ジョブネット

あるジョブ，またはジョブネットの直前に実行されるジョブネットのことです。

相関識別子

ユーザーが任意の目的で使用できるメッセージ中の項目です。メッセージ識別子と同じように，メッセージを識別するために使用します。相関識別子は，送信元が設定した文字コードで格納されています。

相互関係

送受信するメッセージを識別するために使用する情報です。相互関係は，送信元が設定した文字コードで受信されます。

即時実行登録

実行登録と同時にジョブネットを起動し，処理を開始する場合の実行登録方法です。

（タ行）

退避ファイル

JP1/AJS3で定義したユニットを格納したファイルです。

退避ボックス

退避ファイルを格納するためのディレクトリまたはフォルダです。

ディザスター・リカバリー

ディザスター・リカバリーとは，大規模災害などによってシステムが停止した場合などの不測の事態に備える措置をいいます。

JP1/AJS3が対応するディザスター・リカバリーでは，JP1/AJS3が使用する共有ディスクに格納されている情報を遠隔地の別拠点に用意したシステムの共有ディスクにコピーしておき，災害発生などによってシステムが停止した場合に，別拠点に用意していたシステムに運用を切り替えて業務を再開することができます。共有ディスク間のコピーには，ハードウェアが持つディスクのコピー・ミラーリング機能を使用します。

デイリースケジュールウィンドウ

1日ごとの実行予定，実行状況，および実行結果を表示するためのウィンドウです。

デフォルトキュー

ジョブを実行するために，エージェントホストと対で作成するキューです。このキューは必ず作成しておく必要があります。

ジョブを実行する際，ジョブのサブミット先や実行先としてエージェントホスト名を指定すると，ジョブはそのエージェントホストのデフォルトキューにサブミットされます。

（ナ行）

ネストジョブネット

ジョブネット中に定義したジョブネットです。

（ハ行）

排他実行リソース

複数のジョブの同時実行を抑止したい場合に，それぞれのジョブで同じリソース名（排他実行リソース名）を指定しておき，同時実行を抑止することです。

判定ジョブ

指定された条件を判定し，判定結果が真であれば，従属ユニットを実行するジョブです。

判定値

ジョブが正常終了したか異常終了したかを判断するための値です。

引き継ぎ情報

実行登録時にマクロ変数に指定した値や，マクロ変数に設定された実際のイベントID，イベント発行年月日など，後続ジョブに引き継ぐ情報（値）です。

引き継ぎ情報名

イベントジョブで受信するイベント情報を示す変数名です。

変数名には，「EVID（イベントID）」，「EVDATE（イベント発行年月日）」などがあります。イベントジョブの定義時に変数名を指定します。

標準構成

JP1/AJS3の情報管理に組み込みDBを使用する構成のことです。

特に断りがないかぎり，マニュアルではこの構成で構築されているものとして説明しています。

なお，QUEUEジョブやサブミットジョブを使用する場合は，一部ISAMデータベースも使用します。

物理ホスト

クラスタシステムを構成する各サーバに固有な環境のことです。物理ホストの環境は，系切り替え時にも他サーバに引き継がれません。

プランニンググループ

複数のルートジョブネットを計画的に切り替えて実行するためのユニットです。プランニンググループの直下に異なる定義内容のルートジョブネットを複数作成し，それぞれに異なったスケジュールを定義することで，指定したスケジュールに従って自動的にジョブネットを切り替えて実行できます。

振り替え

スケジュールに従って決められた次回実行予定日が休業日だった場合に，ほかの日にジョブネットを実行させることです。

振り替え猶予日数

振り替え日が休業日の場合に，振り替え日を探す期間を日数で定義したもののことです。

閉塞状態

障害の発生などによってジョブネットが開始または終了できないで，実行状況や次回実行予定が確認できない状態になっていることです。この場合，実行登録を解除して，登録し直す必要があります。

ホストリンクジョブネット

メインフレームのジョブスケジューラーで管理されているジョブネットをJP1/AJS2で監視するために，JP1/AJS2で定義するジョブネットです。

Version 8以前のJP1/AJS2，または09-10以降のJP1/AJS3で使用できるジョブネットです。09-00のJP1/AJS3では使用できません。

ホストリンクジョブネットは，JP1/AJS2 for Mainframeの「ネットグループ」という管理単位を介して，メインフレームのジョブネットと関連づけられます。

（マ行）

マクロ変数

ジョブ実行時に情報を引き継ぐために使用する変数です。

ユニット定義時に，マクロ変数名と引き継ぎ情報（イベントジョブの場合は引き継ぎ情報名）を指定します。後続ジョブにマクロ変数名を指定すると，ジョブ実行時にマクロ変数を使用できます。

マクロ変数名

「?AJS2xxxxx?」という形式の，マクロ変数の名称です。ユニット定義時にマクロ変数名を指定すると，先行ジョブで設定されたマクロ変数を使用してジョブを実行できます。

待ち合わせ条件

異なるジョブネット間のユニット同士の実行順序を制御するために，ユニットに設定する条件です。待ち合わせ条件を設定したユニットは，待ち合わせ条件で指定したユニットの実行終了を待ち合わせてから，実行を開始します。

待ち合わせ条件付きユニット

待ち合わせ条件を設定したユニットのことです。待ち合わせ対象ユニットの実行終了後に実行を開始します。

待ち合わせ対象ユニット

待ち合わせ条件で指定するユニットのことです。待ち合わせ対象ユニットが実行終了すると，待ち合わせ条件付きユニットが実行を開始します。

マネージャージョブグループ

JP1/AJS3 - Managerから，別のJP1/AJS3 - Managerの業務を監視するためのジョブグループです。

マネージャージョブネット

JP1/AJS3 - Managerから，別のJP1/AJS3 - Managerの業務を監視するためのジョブネットです。

マネージャーホスト

マネージャーホストは，ジョブネットの定義情報やスケジュール情報をデータベースで管理し，ジョブの実行をエージェントホストに依頼して実行させます。マネージャーホストには，JP1/AJS3 - Managerをインストールします。

マネージャーホストでは，定義されたスケジュール情報を基に，ジョブネットの実行予定が作成されます。実行開始時刻になると，マネージャーホストは，ジョブとして定義された実行ファイルを起動して，ジョブ定義情報をエージェントホストに転送し，エージェントホストにジョブを実行させます。実行が終わると，エージェントホストでのジョブの実行結果を受け取り，データベースに反映します。その反映された情報を基に，後続ジョブを実行したり，次回の実行予定を作成したりします。

マンスリースケジュールウィンドウ

1か月ごとの実行予定や実行結果を表示するためのウィンドウです。

メール受信パラメーターファイル

ユーザーが設定したメール受信監視パラメーターを記録したファイルです。拡張子は，「.prm」です。このファイルは，ユーザーがメール受信イベントジョブを定義したときに自動的に作成されます。

メール送信パラメーターファイル

ユーザーが設定したメール送信パラメーターを記録したファイルです。拡張子は，「.prm」です。このファイルは，ユーザーがメール送信アクションジョブを定義したときに自動的に作成されます。

メールフィルターアプリケーション

メールの形式を変換するためのプログラムまたはシェルスクリプトです。

メール連携でRFC822形式以外のメールを使うには，文字コードを変換するためのメールフィルターアプリケーションが必要です。

メッセージキュー

アプリケーションプログラムからのメッセージを登録しておくファイルのことです。メッセージキューマネージャーによって管理されます。メッセージキューには，受信したメッセージを格納する入力キューと，他システムへ送信するメッセージを格納する出力キューがあります。また，入力キューと出力キューは同一キューを使用することもできます。

メッセージキューイング機能

メッセージキューマネージャーの機能で，アプリケーションプログラム間のメッセージ送受信をメッセージキューと呼ばれるキューを使用して処理することです。アプリケーションプログラムは，メッセージキューに対して送信または受信の処理をします。メッセージがメッセージキューに登録されたあとは，メッセージキューマネージャーがメッセージの処理をするためアプリケーションプログラムの負荷が軽くなります。また，相手側プログラムが受信したことを自アプリケーション側で待つ必要がないため，プログラム間の非同期処理を実行できます。

メッセージ識別子

MQSeriesのメッセージ記述子という情報の中の1項目です。メッセージ識別子は，送信元が設定した文字コードで格納されています。メッセージ識別子は，メッセージを特定するためのメッセージIDなどを設定しておくところとして利用されます。

（ヤ行）

ユーザー共通プロファイル

JP1ユーザーが共通に使用できるように，JP1/AJS3 - Viewの環境設定情報を保存したファイルです。管理者は，ユーザー共通プロファイルをJP1/AJS3 - Managerに保存しておき，必要に応じて，JP1ユーザーがこのファイルをダウンロードすることで，JP1/AJS3 - Viewの環境をJP1ユーザー間で共通の設定にできます。

多くのJP1ユーザーに同じ環境でJP1/AJS3 - Viewを使わせたい場合に役に立ちます。

ユニット

JP1/AJS3で自動化する業務を構成する一つ一つの要素（ジョブグループ，ジョブネット，ジョブなど）です。

ユニットID

一つのユニットに対して一つ割り振られる番号です。

ユニット定義パラメーターファイル

ユニット定義パラメーターを格納したテキストファイルです。コマンドでユニットを定義する場合の入力情報になります。

予定情報ファイル

予定情報パラメーターを格納したテキストファイルです。コマンドでジョブネットを確定実行登録する場合の入力情報になります。

（ラ行）

リカバリージョブ

先行するジョブ，またはジョブネットが異常終了したときに実行されるジョブです。

リカバリージョブネット

先行するジョブ，またはジョブネットが異常終了したときに実行されるジョブネットです。

リストファイル

送受信したメールの内容の抜粋をリスト形式で記録したファイルです。

論理ホスト

クラスタシステムでの運用時にJP1の実行環境となる論理上のサーバのことです。障害の発生時には，論理ホスト単位で系が切り替わります。

論理ホストは専用のIPアドレスを持ち，系切り替え時にはそのIPアドレスを引き継いで動作します。そのため，障害で物理的なサーバが切り替わった場合も，クライアントからは同じIPアドレスでアクセスでき，一つのサーバが常に動作しているように見えます。

索引

記号

”（ダブルクォーテーションマーク）を含むデータをイベントジョブの引き継ぎ情報に使用するための設定（UNIXホストの場合）[1]

”（ダブルクォーテーションマーク）を含むデータをイベントジョブの引き継ぎ情報に使用するための設定（Windowsホストの場合）[1]

数字

07-00の変更内容[1]

07-10の変更内容[1]

07-11の変更内容[1]

07-50の変更内容[1]

08-00の変更内容[1]

08-10の変更内容[1]

08-50の変更内容[1]

09-00の変更内容[1]

09-10の変更内容[1]

09-50の変更内容[1]

10-00の変更内容[1]

10-10の変更内容[1]

10-50の変更内容[1]

A

AIXの場合のアンインストール[1]

AIXの場合のインストール[1]

AJS3ユニット監視オブジェクト[1]

AJSPATH[1]

AJS管理者[1]

D

DB管理者[1]

H

HITSENSER Data Mart Server[1]

HP NNM[1]

HP-UXの場合のアンインストール[1]

HP-UXの場合のインストール[1]

I

ISAMデータベース[1]

J

JP1_AJS_Admin[1]、[2]

JP1_AJS_Editor[1]、[2]

JP1_AJS_Guest[1]、[2]

JP1_AJS_Manager[1]、[2]

JP1_AJS_Operator[1]、[2]

JP1_JPQ_Admin[1]、[2]、[3]、[4]

JP1_JPQ_Operator[1]、[2]、[3]、[4]

JP1_JPQ_User[1]、[2]、[3]、[4]

JP1/AJS2 for Mainframe[1]

JP1/AJS2 for 活文PDFstaff[1]

JP1/AJS2 - ManagerにJP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールする場合（UNIXホストの場合）[1]

JP1/AJS2 - ManagerにJP1/AJS3 - Managerをバージョンアップインストールする場合（Windowsホストの場合）[1]

JP1/AJS3 Check Managerサービス，JP1/AJS3 Check Agentサービスの自動起動および自動終了を設定する[1]

JP1/AJS3 Check Managerサービス，JP1/AJS3 Check Agentサービスの自動起動を設定する[1]

JP1/AJS3 Check Managerサービス，JP1/AJS3 Check Agentサービスの自動終了を設定する[1]

JP1/AJS3 Console Agent[1]

JP1/AJS3 Console Agentサービスの自動起動および自動終了を設定する[1]

JP1/AJS3 Console Agentサービスの自動起動を設定する[1]

JP1/AJS3 Console Agentサービスの自動終了を設定する[1]

JP1/AJS3 Console Agentのセットアップ（UNIXホストの場合）[1]

JP1/AJS3 Console Agentのセットアップ（Windowsホストの場合）[1]

JP1/AJS3 Console Manager[1]

JP1/AJS3 Console Managerサービスの自動起動および自動終了を設定する[1]

JP1/AJS3 Console Managerサービスの自動起動用スクリプトの設定[1]

JP1/AJS3 Console Managerサービスの自動終了用スクリプトの設定[1]

JP1/AJS3 Console Managerのセットアップ（UNIXホストの場合）[1]

JP1/AJS3 Console Managerのセットアップ（Windowsホストの場合）[1]

JP1/AJS3 Console View[1]

JP1/AJS3 Console Viewの環境設定を変更する手順（Windowsホストの場合）[1]

JP1/AJS3 Console Viewのセットアップ（Windowsホストの場合）[1]

JP1/AJS3 for Enterprise Applications[1]

JP1/AJS3から起動される子プロセスを，SIGCHLDシグナルを受信する設定（SIG_DFL）に変更する方法[1]

JP1/AJS3サービス（JP1/AJS3 - Agent）の自動起動を設定する（UNIX限定）[1]

JP1/AJS3サービス（JP1/AJS3 - Agent）の自動終了を設定する（UNIX限定）[1]

JP1/AJS3サービス（JP1/AJS3 - Manager）の自動起動を設定する（UNIX限定）[1]

JP1/AJS3サービス（JP1/AJS3 - Manager）の自動終了を設定する（UNIX限定）[1]

JP1/AJS3サービスの自動起動および自動終了の設定（UNIX限定）[1]

JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能の設定（UNIXホストの場合）[1]

JP1/AJS3定義内容の事前チェック機能の設定（Windowsホストの場合）[1]

JP1/AJS3の自動起動時にJP1/AJS3のプロセスの状態を出力する[1]

JP1/AJS3への接続を制限する設定（UNIXホストの場合）[1]

JP1/AJS3への接続を制限する設定（Windowsホストの場合）[1]

JP1/AJS3 - Agentのセットアップ（UNIXホストの場合）[1]

JP1/AJS3 - Agentのセットアップ（Windowsホストの場合）[1]

JP1/AJS3 - Agentのセットアップ（ディザスター・リカバリー運用，UNIXホストの場合）[1]

JP1/AJS3 - Agentのセットアップ（ディザスター・リカバリー運用，Windowsホストの場合）[1]

JP1/AJS3 - Definition Assistant[1]

JP1/AJS3 - Managerのセットアップ（UNIXホストの場合）[1]

JP1/AJS3 - Managerのセットアップ（Windowsホストの場合）[1]

JP1/AJS3 - Print Option[1]

JP1/AJS3 - SOA Option[1]

JP1/AJS3 - Software Development Kit[1]

JP1/AJS3 - ViewでJP1ユーザーのパスワードの変更を許可する設定（UNIXホストの場合）[1]

JP1/AJS3 - ViewでJP1ユーザーのパスワードの変更を許可する設定（Windowsホストの場合）[1]

JP1/AJS3 - Viewでアクセス権限のないスケジューラーサービスの表示を抑止する設定（UNIXホストの場合）[1]

JP1/AJS3 - Viewでアクセス権限のないスケジューラーサービスの表示を抑止する設定（Windowsホストの場合）[1]

JP1/AJS3 - Viewで必要なセットアップ（Windowsホストの場合）[1]

JP1/AJS3 - Viewの環境設定（Windowsホストの場合）[1]

JP1/AJS3 - Web Operation Assistant[1]

JP1/Base[1]

JP1/Baseのインストール[1]

JP1/Cm2[1]

JP1/DH - AJE[1]

JP1/FTP[1]

JP1/IM[1]

JP1/NETM/DM[1]

JP1/NETM/DMを使ったリモートインストール（UNIXホストの場合）[1]

JP1/NETM/DMを使ったリモートインストール（Windowsホストの場合）[1]

JP1/NQSEXEC[1]

JP1/OJE for Midrange Computer[1]

JP1/OJE for VOS1[1]

JP1/OJE for VOS3[1]

JP1/OJE for VOSK[1]

JP1/Power Monitor[1]

JP1/Script[1]

JP1イベント[1]

JP1権限レベル[1]、[2]、[3]

JP1権限レベルを設定する（UNIXホストのJP1/AJS3 - Manager）[1]

JP1権限レベルを設定する（WindowsホストのJP1/AJS3 - Manager）[1]

JP1資源グループ[1]

JP1ユーザー[1]

JP1ユーザーを登録する（UNIXホストのJP1/AJS3 - Manager）[1]

JP1ユーザーを登録する（WindowsホストのJP1/AJS3 - Manager）[1]

L

Linuxの場合のアンインストール[1]

Linuxの場合のインストール[1]

M

MAPI[1]

MIME[1]

MQSeries[1]

MQ文字列[1]

MSMQ[1]

P

pd_lck_pool_size[1]

pd_max_users[1]

pd_mode_conf[1]

pd_service_port[1]

pd_utl_exec_time[1]

S

SMTP[1]

Solarisの場合のアンインストール[1]

Solarisの場合のインストール[1]

SUP[1]

T

TCP/IP通信接続エラーのリトライ間隔・回数の変更（UNIXホストの場合）[1]

TCP/IP通信接続エラーのリトライ間隔・回数の変更（Windowsホストの場合）[1]

TP1/LiNK[1]

TP1/Message Queue[1]

TP1/Server Base[1]

TZ[1]

U

UTF-8環境でユニット名などに指定できる文字数を変更するための設定（UNIXホストの場合）[1]

W

Windows Messaging機能[1]

WOW64環境でジョブを実行する際にファイルシステムリダイレクトを無効にする設定[1]

あ

アクションジョブ[1]

アンインストール（AIXの場合）[1]

アンインストール（HP-UXの場合）[1]

アンインストール（Linuxの場合）[1]

アンインストール（Solarisの場合）[1]

アンインストール（Windowsホストの場合）[1]

アンロードログ運用[1]

い

異常終了[1]

異常終了しきい値[1]

一時変更の操作管理機能を使用するための設定（UNIXホストの場合）[1]

一時変更の操作管理機能を使用するための設定（Windowsホストの場合）[1]

イベント[1]

イベント順序保証オプションの設定（UNIXホストの場合）[1]

イベント順序保証オプションの設定（Windowsホストの場合）[1]

イベントジョブ[1]

イベントジョブのログサイズの設定の変更（UNIXホストの場合）[1]

イベントジョブのログサイズの設定の変更（Windowsホストの場合）[1]

イベントジョブを使用したDNS運用時にFQDN形式で運用する（UNIXホストの場合）[1]

イベントジョブを使用したDNS運用時にFQDN形式で運用する（Windowsホストの場合）[1]

インストール（AIXの場合）[1]

インストール（HP-UXの場合）[1]

インストール（Linuxの場合）[1]

インストール（Solarisの場合）[1]

インストール（新規）（Windowsホストの場合）[1]

インストール（バージョンアップ）（Windowsホストの場合）[1]

インストール時の注意事項（UNIXホストの場合）[1]

インストール時の注意事項（Windowsホストの場合）[1]

う

打ち切り時間[1]

運用日[1]

え

エージェント管理情報操作時のJP1権限レベル[1]、[2]

エージェント自動定義機能で作成される実行エージェントまたはエージェントの属性値をカスタマイズする設定（UNIXホストの場合）[1]

エージェント自動定義機能で作成される実行エージェントまたはエージェントの属性値をカスタマイズする設定（Windowsホストの場合）[1]

エージェントの障害回復待ち時間を短縮する設定方法（UNIXホストの場合）[1]

エージェントの障害回復待ち時間を短縮する設定方法（Windowsホストの場合）[1]

エージェントのパイプ通信タイムアウト値の変更（UNIX限定）[1]

エージェントホスト[1]

か

カーネルパラメーター[1]

確定実行登録[1]

確定スケジュール[1]

各バージョンの変更内容[1]

カスタムジョブ[1]

仮想マシン[1]

カレンダー情報[1]

環境設定パラメーター[1]

環境設定ファイル[1]

き

起算スケジュール[1]

起算猶予日数[1]

基準時刻[1]

基準日[1]

起動条件[1]

起動条件付きジョブネット[1]

キュー[1]

キューイングジョブ[1]

休業日[1]

キューレスエージェントサービス，キューレスファイル転送サービスの自動起動および自動終了を設定する[1]

キューレスエージェントサービスの自動起動および自動終了を設定する[1]

キューレスエージェントサービスの自動起動を設定する[1]

キューレスエージェントサービスの自動終了を設定する[1]

キューレスジョブ[1]

キューレスジョブが戻り値128で異常検出終了となる問題を回避するための設定[1]

キューレスジョブ環境でクラスを指定したジョブを実行するための設定（UNIXホストの場合）[1]

キューレスジョブ環境でクラスを指定したジョブを実行するための設定（Windowsホストの場合）[1]

キューレスジョブ環境でユーザープロファイルを必要とするジョブを実行するための設定（Windows限定）[1]

キューレスジョブ実行環境[1]

キューレスファイル転送サービスの自動起動および自動終了を設定する[1]

キューレスファイル転送サービスの自動起動を設定する[1]

キューレスファイル転送サービスの自動終了を設定する[1]

強制終了[1]

く

組み込みDB[1]

組み込みDB稼働環境と運用方法[1]

組み込みDB環境の構築[1]

組み込みDB管理者[1]

組み込みDBサービス[1]

組み込みDBシステム管理者[1]

組み込みDB操作コマンド[1]

組み込みDBの高度なセットアップ[1]

組み込みDBの高度なセットアップ（クラスタ構成の場合）[1]

組み込みDBの再セットアップ[1]

組み込みDBのセットアップ[1]

組み込みDBのセットアップ（実行系）[1]

組み込みDBのセットアップ（待機系）[1]

組み込みDBのセットアップ手順[1]

組み込みDBを使用する場合の準備[1]

クラスタ運用時のインストールとセットアップ（UNIXホストの場合）[1]

クラスタ運用時のインストールとセットアップ（Windowsホストの場合）[1]

クラスタ運用時のセットアップ手順[1]、[2]

クラスタ構成時の組み込みDBの設定変更[1]

クラスタシステム[1]

クラスタシステムの環境設定の項目[1]、[2]

クラスタシステムの環境設定の手順[1]、[2]

け

計画実行登録[1]

系切り替えシステム[1]

警告終了[1]

警告終了しきい値[1]

言語環境の設定（UNIXホストの場合）[1]

検索パス（転送元ファイル・UNIXホストの場合）[1]

検索パス（転送元ファイル・Windowsホストの場合）[1]

件名[1]

こ

後続ジョブ[1]

後続ジョブネット[1]

互換用ISAM構成[1]

さ

サーバリンクジョブ[1]

最大同時接続数[1]

サスペンド[1]

サスペンド機能の設定（UNIXホストの場合）[1]

サスペンド機能の設定（Windowsホストの場合）[1]

サブミット[1]

サブミットジョブ[1]

し

しきい値[1]

資源グループ[1]

システム共通定義[1]

実行ID[1]

実行エージェント[1]

実行エージェントグループ[1]

実行エージェント制限[1]

自動リトライ[1]

従属ジョブ[1]

従属ジョブネット[1]

ジョブ[1]

ジョブグループ[1]

ジョブ実行環境[1]

ジョブ実行時にアクセストークンを再利用するための設定（Windowsホストの場合）[1]

ジョブ実行時のエラーメッセージをsyslogに出力するための設定[1]

ジョブ実行時のワークパスを変数として定義する（UNIXホストの場合）[1]

ジョブ実行時のワークパスを変数として定義する（Windowsホストの場合）[1]

ジョブ実行多重度[1]

ジョブ実行多重度到達を確認するメッセージを出力する設定（UNIXホストの場合）[1]

ジョブ実行多重度到達を確認するメッセージを出力する設定（Windowsホストの場合）[1]

ジョブネット[1]

ジョブネットエディタウィンドウ[1]

ジョブネットコネクタ[1]

ジョブネット定義・実行時のJP1権限レベル[1]、[2]

ジョブネットモニタウィンドウ[1]

ジョブネットワーク要素[1]

ジョブの結果ファイルの再送間隔・再送回数の変更（UNIXホストの場合）[1]

ジョブの結果ファイルの再送間隔・再送回数の変更（Windowsホストの場合）[1]

ジョブの結果ファイルの二重受信防止の設定（UNIXホストの場合）[1]

ジョブの結果ファイルの二重受信防止の設定（Windowsホストの場合）[1]

ジョブの実行・操作時のJP1権限レベル[1]、[2]

ジョブの標準出力と標準エラー出力を同時に確認する（UNIXホストの場合）[1]

ジョブの標準出力と標準エラー出力を同時に確認する（Windowsホストの場合）[1]

ジョブプロセス実行準備完了通知時のタイムアウト値の設定（UNIX限定）[1]

ジョブを配信するエージェントホストの決定方式の設定[1]、[2]

ジョブをロングファイル名で実行するための設定（WindowsホストのJP1/AJS3 - Manager）[1]

処理サイクル[1]

資料採取ツール[1]

資料採取ツール（UNIXホストの場合）[1]

資料採取ツール（Windowsホストの場合）[1]

シングルサーバ定義[1]

す

スケジューラーサービス[1]

スケジューラーサービスの削除手順（UNIXホストの場合）[1]

スケジューラーサービスの削除手順（Windowsホストの場合）[1]

スケジューラーサービスの多重起動の設定（UNIXホストの場合）[1]

スケジューラーサービスの多重起動の設定（Windowsホストの場合）[1]

スケジューラーサービスの追加手順（UNIXホストの場合）[1]

スケジューラーサービスの追加手順（Windowsホストの場合）[1]

スケジューラーサービスの統合トレースログ出力レベルの変更（UNIXホストの場合）[1]

スケジューラーサービスの統合トレースログ出力レベルの変更（Windowsホストの場合）[1]

スケジューラーサービスの同時接続数を制限する設定（UNIXホストの場合）[1]

スケジューラーサービスの同時接続数を制限する設定（Windowsホストの場合）[1]

スケジューラーデータベースの組み込みDBへのセットアップ[1]、[2]、[3]

スケジューラートレースログファイルの名称変更（UNIXホストの場合）[1]

スケジューラートレースログファイルの名称変更（Windowsホストの場合）[1]

スケジュールルール[1]

せ

正常終了[1]

セットアップの手順（UNIXホストのJP1/AJS3 - Agent）[1]

セットアップの手順（UNIXホストのJP1/AJS3 - Manager）[1]

セットアップの手順（WindowsホストのJP1/AJS3 - Agent）[1]

セットアップの手順（WindowsホストのJP1/AJS3 - Manager）[1]

先行ジョブ[1]

先行ジョブネット[1]

そ

相関識別子[1]

相互関係[1]

即時実行登録[1]

た

退避ファイル[1]

退避ボックス[1]

て

ディザスター・リカバリー[1]

ディザスター・リカバリー運用時のセットアップの流れ（UNIXホストの場合）[1]

ディザスター・リカバリー運用時のセットアップの流れ（Windowsホストの場合）[1]

ディザスター・リカバリー運用設定情報のエクスポートとインポート（UNIXホストの場合）[1]

ディザスター・リカバリー運用設定情報のエクスポートとインポート（Windowsホストの場合）[1]

デイリースケジュールウィンドウ[1]

デフォルトキュー[1]

転送元ファイルの検索パスを定義する（UNIXホストの場合）[1]

転送元ファイルの検索パスを定義する（Windowsホストの場合）[1]

と

登録解除や保存世代数管理による世代削除処理方式の変更（UNIXホストの場合）[1]

登録解除や保存世代数管理による世代削除処理方式の変更（Windowsホストの場合）[1]

トレースログファイルの拡張（UNIXホストの場合）[1]

トレースログファイルの拡張（Windowsホストの場合）[1]

に

認証サーバを指定する（UNIXホストのJP1/AJS3 - Manager）[1]

認証サーバを指定する（WindowsホストのJP1/AJS3 - Manager）[1]

ね

ネストジョブネット[1]

ネストジョブネット定義パラメーター出力時のスケジュールルールの出力方法の変更（UNIXホストの場合）[1]

ネストジョブネット定義パラメーター出力時のスケジュールルールの出力方法の変更（Windowsホストの場合）[1]

は

バージョンアップインストール（UNIXホストの場合）[1]

バージョンアップインストール（Windowsホストの場合）[1]

バージョンアップ時に必要なセットアップ（UNIXの場合）[1]

バージョンアップ時に必要なセットアップ（Windowsの場合）[1]

排他実行リソース[1]

排他制御で使う共有メモリー領域[1]

排他制御用プールサイズ[1]

判定ジョブ[1]

判定値[1]

ひ

引き継ぎ情報[1]

引き継ぎ情報名[1]

標準構成[1]

ふ

ファイル監視ジョブの状態引き継ぎオプションの設定（UNIXホストの場合）[1]

ファイル監視ジョブの状態引き継ぎオプションの設定（Windowsホストの場合）[1]

ファイル受信制限をするための設定（UNIXホストの場合）[1]

ファイル受信制限をするための設定（Windowsホストの場合）[1]

物理ホスト[1]

プランニンググループ[1]

振り替え[1]

振り替え猶予日数[1]

へ

閉塞状態[1]

ほ

ホストリンクジョブネット[1]

ま

マクロ変数[1]

マクロ変数の展開失敗時の動作の設定（UNIXホストの場合）[1]

マクロ変数の展開失敗時の動作の設定（Windowsホストの場合）[1]

マクロ変数の引き継ぎ情報がNULL文字列の場合の置き換え方法の設定（UNIXホストの場合）[1]

マクロ変数の引き継ぎ情報がNULL文字列の場合の置き換え方法の設定（Windowsホストの場合）[1]

マクロ変数名[1]

待ち合わせ条件[1]

待ち合わせ条件付きユニット[1]

待ち合わせ条件を使用するための設定（UNIXホストの場合）[1]

待ち合わせ条件を使用するための設定（Windowsホストの場合）[1]

待ち合わせ対象ユニット[1]

マネージャージョブグループ[1]

マネージャージョブネット[1]

マネージャーホスト[1]

マンスリースケジュールウィンドウ[1]

み

未通知情報[1]

め

メインサイトのセットアップ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を同一名にする，UNIXホストの場合）[1]

メインサイトのセットアップ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を同一名にする，Windowsホストの場合）[1]

メインサイトのセットアップ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を別名にする，UNIXホストの場合）[1]

メインサイトのセットアップ（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名を別名にする，Windowsホストの場合）[1]

メール受信パラメーターファイル[1]

メール送信パラメーターファイル[1]

メールフィルターアプリケーション[1]

メッセージキュー[1]

メッセージキューイング機能[1]

メッセージ識別子[1]

も

文字コード種別の変更（UNIX限定）[1]

ゆ

ユーザー共通プロファイル[1]

ユーザープロファイルを必要とするジョブを実行するための設定（Windows限定）[1]

ユーザーマッピングを設定する（UNIXホストのJP1/AJS3 - Agent）[1]

ユーザーマッピングを設定する（UNIXホストのJP1/AJS3 - Manager）[1]

ユーザーマッピングを設定する（WindowsホストのJP1/AJS3 - Agent）[1]

ユーザーマッピングを設定する（WindowsホストのJP1/AJS3 - Manager）[1]

ユニット[1]

ユニットID[1]

ユニット定義パラメーターファイル[1]

よ

予定情報ファイル[1]

ら

ラージファイルを監視・判定するための設定（UNIXホストの場合）[1]

ラージファイルを監視・判定するための設定（Windowsホストの場合）[1]

り

リカバリージョブ[1]

リカバリージョブネット[1]

リストファイル[1]

リモートサイトの個別設定（UNIXホストの場合）[1]

リモートサイトの個別設定（Windowsホストの場合）[1]

リモートサイトのセットアップ（UNIXホストの場合）[1]

リモートサイトのセットアップ（Windowsホストの場合）[1]

ろ

ログインスクリプトの変更[1]

ログ情報の採取方法（UNIXホストの場合）[1]

ログ情報の採取方法（Windowsホストの場合）[1]

論理ホスト[1]

論理ホストのスケジューラーサービスの多重起動の設定（UNIXホストの場合）[1]

論理ホストのスケジューラーサービスの多重起動の設定（Windowsホストの場合）[1]