Hitachi Navigation Platform　ナビゲーション プラットフォーム　メッセージ

操作書

3021-3-026

前書き

対象製品

P-2443-4PA4 Hitachi Navigation Platform 10-00（適用OS：Windows Server 2008 R2※，Windows Server 2012※，Windows Server 2012 R2※）

P-2443-4VA4 Hitachi Navigation Platform for Developers 10-00（適用OS：Windows 7 x86，Windows 7 x64※，Windows 8 x86，Windows 8 x64※，Windows 8.1 x86，Windows 8.1 x64※）

P-242C-4PA4 JP1/Integrated Management - Navigation Platform 10-50（適用OS：Windows Server 2008 x86，Windows Server 2008 x64※，Windows Server 2008 R2※，Windows Server 2012※，Windows Server 2012 R2※）

注※　WOW64環境だけで使用できます。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

Active Directoryは，米国Microsoft Corporationの，米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

RSAおよびBSAFEは，米国EMC コーポレーションの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

XSLは，the World Wide Web Consortium の商標です。

その他記載の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.

Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England. The original software is available from ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/

This product includes software developed by Andy Clark.

This product includes software developed by Ben Laurie for use in the Apache-SSL HTTP server project.

This product includes software developed by Daisuke Okajima and Kohsuke Kawaguchi (http://relaxngcc.sf.net/).

This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

This product includes software developed by Ralf S. Engelschall <rse@engelschall.com> for use in the mod_ssl project (http://www.modssl.org/).

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

This product includes software developed by the Java Apache Project for use in the Apache JServ servlet engine project (http://java.apache.org/).

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).

Eclipseは，開発ツールプロバイダのオープンコミュニティであるEclipse Foundation, Inc.により構築された開発ツール統合のためのオープンプラットフォームです。

本製品は，米国EMC コーポレーションのRSA BSAFE(R)ソフトウェアを搭載しています。

本製品には，市販暗号プログラムとして「uCosminexus Primary Server Base」が含まれています。

当該製品の使用方法につきましては，以下のマニュアルを参照して下さい。

日立ソフトウェアマニュアル：オンラインマニュアル Cosminexus V9.5

「http://itdoc.hitachi.co.jp/Pages/document_list/manuals/cosmiv9.html」

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記

製品名

Windows

Windows 7

Windows 7 x86

Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise日本語版(32ビット版)

Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional 日本語版(32ビット版)

Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate 日本語版(32ビット版)

Windows 7 x64

Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise 日本語版(64ビット版)

Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional 日本語版(64ビット版)

Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate日本語版(64ビット版)

Windows 8

Windows 8 x86

Windows(R) 8 Enterprise 日本語版(32ビット版)

Windows(R) 8 Pro 日本語版(32ビット版)

Windows 8 x64

Windows(R) 8 Enterprise 日本語版(64ビット版)

Windows(R) 8 Pro 日本語版(64ビット版)

Windows 8.1

Windows 8.1 x86

Windows(R) 8.1 Enterprise 日本語版(32ビット版)

Windows(R) 8.1 Pro 日本語版(32ビット版)

Windows 8.1 x64

Windows(R) 8.1 Enterprise 日本語版(64ビット版)

Windows(R) 8.1 Pro 日本語版(64ビット版)

Windows Server 2008

Windows Server 2008 x86

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise 32-bit 日本語版

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 32-bit 日本語版

Windows Server 2008 x64

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise 日本語版

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 日本語版

Windows Server 2008 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter 日本語版

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise 日本語版

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard 日本語版

Windows Server 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter 日本語版

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard 日本語版

Windows Server 2012 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter 日本語版

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard 日本語版

発行

2014年9月　3021-3-026

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2014, Hitachi, Ltd.

はじめに

このマニュアルは，次に示すプログラムプロダクトを使用しているときに出力されるメッセージについて説明したものです。

Hitachi Navigation Platform

Hitachi Navigation Platform for Developers

JP1/Integrated Management - Navigation Platform

このマニュアルでは，上記の3製品を総称してナビゲーション プラットフォームと呼びます。

対象読者

このマニュアルは，次のユーザを対象としています。

ナビゲーション プラットフォームをシステムに導入，運用するユーザ

ナビゲーション プラットフォームの画面を作成するユーザ

Hitachi Navigation Platform for Developersが提供するAPIを使用して，プラグインやカスタム画面を開発するユーザ

ナビゲーション プラットフォームの画面を使って業務を実行するユーザ

ナビゲーション プラットフォームをシステムに導入，運用するユーザは，次に示す知識を持っていることを前提としています。

Windowsのシステム管理に関する知識

ディレクトリサーバ（Active Directory）の基本的な知識

ナビゲーション プラットフォームの画面を作成するユーザ，およびナビゲーション プラットフォームの画面を使って業務を実行するユーザは，次に示す知識を持っていることを前提としています。

Windowsの基本的な操作方法

使用するWebブラウザの基本的な操作方法

Hitachi Navigation Platform for Developersが提供するAPIを使用して，プラグインやカスタム画面を開発するユーザは，次に示す知識を持っていることを前提としています。

Windowsの基本的な操作方法

Javaによるプログラム開発に関する基本的な知識

Eclipseに関する基本的な知識

XMLの基本的な知識

このマニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用している記号とその意味は，次のとおりです。

記号

説明

＜　＞

キーボードのキーを表します。

［　］

ダイアログ名，メニュー項目名，ボタン名，および画面に表示されている項目名を表します。

文字列

文字列が斜体になっている項目は，可変の文字列を表します。

1　メッセージの概要

この章では，ナビゲーション プラットフォームが出力するメッセージの出力先および形式について説明します。

1.1　メッセージの出力先

メッセージの出力先を次に示します。

1.1.1　Webブラウザの操作で出力されるメッセージの出力先

Webブラウザの操作で出力されるメッセージの出力先を次に示します。

メッセージボックス

Webブラウザのウィンドウ内

トレースファイル

1.1.2　Webブラウザの操作以外で出力されるメッセージの出力先

Webブラウザの操作以外（コマンドの実行など）で出力されるメッセージの出力先を次に示します。

標準出力

標準エラー出力

トレースファイル

1.2　メッセージの出力形式

このマニュアルでは，次に示す形式でメッセージを説明します。説明する内容がない場合は項目を省略します。

メッセージID※

メッセージテキスト

要因

メッセージの要因または意味を説明します。

対処

メッセージを確認したあとにユーザがする処理を説明します。この説明に従って対処してください。メッセージによっては対処が不要な場合があります。

なお，「問い合わせ窓口に連絡してください。」とは，購入時の契約に基づいて，弊社問い合わせ窓口に連絡することを示します。

注※

メッセージIDは，次の内容を示しています。

KDCZ

ナビゲーション プラットフォームのメッセージであることを示します。

nnnnn

メッセージの通し番号を示します。

x

メッセージの種類を示します。

E：エラーメッセージであることを示します。

W：警告メッセージであることを示します。

I：通知メッセージであることを示します。

Q：確認メッセージであることを示します。

2　KDCZ00000〜KDCZ09999のメッセージ

この章では，ナビゲーション プラットフォームが出力するメッセージのうち，KDCZ00000〜KDCZ09999のメッセージについて説明します。

2.1　メッセージ一覧

KDCZ00000〜KDCZ09999のメッセージの要因と対処について説明します。

KDCZ00101-E

ノードの名称の設定内容に誤りがあります。ノードの名称に制御文字(タブなど)は指定できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00102-E

表示文字列の設定内容に誤りがあります。表示文字列に改行以外の制御文字(タブなど)は指定できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x09，0x0B，0x0C，0x0E〜0x1F，および0x7F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00103-E

文字列の色の設定内容に誤りがあります。指定可能な文字は半角英数字および「#」です。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定できる文字（半角英数字および「#」記号）以外の文字を含んでいる

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00104-E

URLの設定内容に誤りがあります。URLに制御文字(タブなど)は指定できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00105-E

ツールチップの設定内容に誤りがあります。ツールチップに制御文字(タブなど)は指定できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00106-E

最大入力文字数の設定内容に誤りがあります。最大入力文字数は1〜65535の範囲で設定してください。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容が入力されていない

1〜65535以外の値を入力した

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00107-E

表示文字列の設定内容に誤りがあります。表示文字列に制御文字(タブなど)は指定できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00108-E

値の設定内容に誤りがあります。値に制御文字(タブなど)は指定できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00109-E

グループ名の設定内容に誤りがあります。グループ名に制御文字(タブなど)は指定できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00110-E

アンカーの文字列の設定内容に誤りがあります。アンカーの文字列に制御文字(タブなど)は指定できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00111-E

URLの設定内容に誤りがあります。URLに制御文字(タブなど)は指定できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00112-E

ツールチップの設定内容に誤りがあります。ツールチップに制御文字(タブなど)は指定できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容が制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00114-E

パーツはこれ以上配置できません。(パーツの上限数=画面内に配置できるパーツの上限数)

要因

業務編集画面の業務フロー領域またはガイド領域で配置できるパーツの上限数を超えています。

対処

不要なパーツを削除してください。

KDCZ00116-E

取得した業務コンテンツ一覧データに誤りがあります。

要因

取得した業務コンテンツ一覧データがNULLです。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ00117-E

取得したメニューデータに誤りがあります。

要因

取得したメニュー領域の情報がNULLです。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ00118-Q

入力中の情報を破棄してもよろしいですか？

要因

業務実行画面で案件を処理中に，処理を中断する操作を実行しました。

KDCZ00119-Q

保存していない業務コンテンツがあります。破棄してもよろしいですか？

要因

業務編集画面で編集途中の業務コンテンツがあります。

対処

編集途中の業務コンテンツを保存したい場合は［キャンセル］ボタンをクリックしたあと，保存してください。保存する必要がない場合は［OK］ボタンをクリックしてください。

KDCZ00122-I

業務コンテンツIDをクリップボードにコピーしました。(業務コンテンツID=1個目の業務コンテンツID…合計コピーした業務コンテンツIDの総数個)

要因

選択されたフローの業務コンテンツIDをクリップボードにコピーしました。

KDCZ00124-Q

業務コンテンツの名称は省略できません。もう一度入力しますか？

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

業務コンテンツの名称を入力していない

業務コンテンツの名称に全角または半角のスペースだけを入力した

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00125-E

業務コンテンツの名称が最大文字数を超えています。（最大文字数=最大文字数バイト）

要因

入力した設定内容が，最大文字数（引数で出力されている最大文字数）を超えています。

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00128-E

業務コンテンツの名称に誤りがあります。名称に制御文字(タブなど)は指定できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00129-Q

選択されている業務コンテンツを削除します。よろしいですか？

要因

業務編集画面で業務コンテンツを削除しようとしました。

対処

選択した業務コンテンツを削除したい場合は［OK］ボタンをクリックしてください。削除しない場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KDCZ00131-Q

ガイドコンテンツも同時に削除します。よろしいですか？

要因

業務編集画面でプロセスノードを削除しようとしました。

対処

プロセスノードと，対応するガイドコンテンツを削除したい場合は［OK］ボタンをクリックしてください。削除しない場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KDCZ00132-I

業務コンテンツを保存しました。

要因

業務コンテンツを保存しました。

KDCZ00133-E

業務コンテンツIDをクリップボードにコピーできませんでした。

要因

業務コンテンツIDの取得で，業務コンテンツIDをクリップボードにコピーできません。

対処

再度実行してください。問題が解決しない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ00135-E

IDの設定内容に誤りがあります。IDに制御文字(タブなど)は指定できません。

要因

［アクセス権グループの編集］画面の「ID」テキストボックスに入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00136-E

IDは省略できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容が空文字

設定内容がすべて全角または半角のスペース

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00137-E

一つのアクセス権グループに設定できるユーザおよびグループは64個までです。

要因

一つのアクセス権グループに設定されているユーザ，またはグループが64個を超えています。

対処

不要なユーザ，またはグループを削除してください。

KDCZ00138-E

アクセス権グループの名称の設定内容に誤りがあります。名称に制御文字(タブなど)は指定できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00139-E

アクセス権グループの名称は省略できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容が空文字

設定内容がすべて半角スペース

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00140-E

ユーザまたはグループの設定は省略できません。

要因

アクセス権を設定するユーザ，またはグループが一つも定義されていません。

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00141-Q

選択されているアクセス権グループを削除します。よろしいですか？

要因

［アクセス権限］画面でアクセス権グループを削除しようとしました。

対処

選択したアクセス権グループを削除したい場合は［OK］ボタンをクリックしてください。削除しない場合は，［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KDCZ00142-Q

保存していないアクセス権グループがあります。破棄してもよろしいですか？

要因

［アクセス権限］画面で編集途中のアクセス権グループがあります。

対処

編集途中のアクセス権グループを保存したい場合は［キャンセル］ボタンをクリックし，保存を実行してください。保存する必要がない場合は，［OK］ボタンをクリックしてください。

KDCZ00144-E

グループ内に同じ値が設定されています。異なる値を設定してください。

要因

ラジオボタンに対して［属性の設定］画面の［値］に設定した値が，同一グループのラジオボタンにすでに設定されています。

対処

同一グループ内で一意な値を設定してください。

KDCZ00146-W

ウィンドウを閉じる場合は，[ログアウト]でログアウトしてから終了してください。

要因

次のどちらかの要因が考えられます。

業務実行画面，または業務編集画面を表示中に，ページを閉じようとした

業務実行画面，または業務編集画面を表示中に，ほかのページに遷移しようとした

対処

ダイアログで［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

作業を終了したい場合は，［閉じる］ボタンまたは［ログアウト］ボタンでログアウトしてから終了してください。

補足事項

ユーザメッセージプロパティファイル（ucnp_message_user.properties）を設定することで，このメッセージ内容を変更できます。詳細はマニュアル「ナビゲーション プラットフォーム 導入から運用まで」を参照してください。

KDCZ00147-E

ノードの名称が最大文字数を超えています。（最大文字数=最大文字数バイト）

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容がUTF-8換算で128バイトよりも大きい

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00148-E

表示文字列が最大文字数を超えています。（最大文字数=最大文字数バイト）

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容が最大文字数より大きい

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00149-E

文字列の色が最大文字数を超えています。（最大文字数=最大文字数バイト）

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容がUTF-8換算で128バイトよりも大きい

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00150-E

URLが最大文字数を超えています。（最大文字数=最大文字数バイト）

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容がUTF-8換算で1,024バイトよりも大きい

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00151-E

ツールチップが最大文字数を超えています。（最大文字数=最大文字数バイト）

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容がUTF-8換算で128バイトよりも大きい

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00152-E

表示文字列が最大文字数を超えています。（最大文字数=最大文字数バイト）

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容がUTF-8換算で1,024バイトよりも大きい

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00153-E

値が最大文字数を超えています。（最大文字数=最大文字数バイト）

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容がUTF-8換算で128バイトよりも大きい

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00154-E

グループ名が最大文字数を超えています。（最大文字数=最大文字数バイト）

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容がUTF-8換算で128バイトよりも大きい

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00155-E

アンカーの文字列が最大文字数を超えています。（最大文字数=最大文字数バイト）

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容がUTF-8換算で1,024バイトよりも大きい

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00156-E

URLが最大文字数を超えています。（最大文字数=最大文字数バイト）

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容がUTF-8換算で1,024バイトよりも大きい

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00157-E

ツールチップが最大文字数を超えています。（最大文字数=最大文字数バイト）

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容がUTF-8換算で128バイトよりも大きい

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00158-E

値は省略できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

ラジオボタンの値を入力していない

ラジオボタンの値に全角または半角のスペースだけを入力した

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00159-E

最大入力文字数は省略できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

最大入力文字数を入力していない

最大入力文字数に全角または半角のスペースだけを入力した

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00160-E

アンカーの文字列は省略できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

アンカーの文字列を入力していない

アンカーの文字列として全角または半角のスペースだけを入力した

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00161-E

最大文字数を超えたIDが指定されています。（最大文字数=最大文字数バイト）

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容がUTF-8換算で254バイトよりも大きい

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00162-E

アクセス権グループの名称が最大文字数を超えています。（最大文字数=最大文字数バイト）

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容がUTF-8換算で255バイトよりも大きい

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00163-E

初期値の設定内容に誤りがあります。初期値の文字数は最大入力文字数に入力した値以下に設定してください。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容が最大入力文字数より大きい

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00164-E

初期値の設定内容に誤りがあります。初期値に制御文字(タブなど)は指定できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00165-E

文字のサイズの設定内容に誤りがあります。文字のサイズは1〜128の範囲で設定してください。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容が1〜128以外である

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00166-W

一部のコネクタがコピーできませんでした。それらの選択状態を解除します。コネクタをコピーする場合は接続元/接続先パーツも同時に選択してください。

要因

業務編集画面でツールバーの［コピー］ボタンをクリックしたときに，コピーできないコネクタ（関連線）が存在します。

対処

コピーできなかったコネクタ（関連線）もコピーしたい場合は，接続元/接続先パーツも同時に選択して，再度［コピー］ボタンをクリックしてください。複数のパーツやコネクタ（関連線）を複製する場合は，＜Shift＞キーを押しながら一つずつ該当するパーツを選択して［コピー］ボタンをクリックしてください。

KDCZ00167-E

配置できるパーツ数の上限を超えて貼り付けようとしています。(対象領域=貼り付けの対象領域（業務フローまたはガイド）, 現在のパーツ数=現在のパーツ数, 貼り付けようとしたパーツ数=貼り付けようとしたパーツ数, パーツの上限数=100)

要因

配置できるパーツの上限数を超えて，貼り付けようとしています。

対処

不要なパーツを削除するか，コピーするパーツ数を減らしてから貼り付けてください。

KDCZ00168-E

初期値の設定内容に誤りがあります。初期値に改行以外の制御文字(タブなど)は指定できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x09，0x0B，0x0C，0x0E〜0x1F，および0x7F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00169-E

表示文字列の設定内容に誤りがあります。表示文字列に制御文字(タブなど)は指定できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00170-E

表示文字列が最大文字数を超えています。（最大文字数=最大文字数バイト）

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容がUTF-8換算で1,024バイトよりも大きい

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00171-E

ノードIDの設定内容に誤りがあります。指定可能な文字は半角英数字，半角ハイフン「-」および半角アンダースコア「_」です。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

半角英数字，半角ハイフン「-」，および半角アンダースコア「_」以外の文字を使用している

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00172-E

業務フロー内の他のノードと同じノードIDが設定されています。異なるノードIDを設定してください。(同じノードIDを持つノードの名称=同じノードIDを持つノードの名称)

要因

業務フロー内に重複するノードIDを持つノードが存在します。

対処

ノードIDは，業務フロー内で一意になるように設定してください。

KDCZ00173-E

URLの設定内容に誤りがあります。URLに制御文字(タブなど)は指定できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00174-E

URLが最大文字数を超えています。（最大文字数=最大文字数バイト）

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容がUTF-8換算で1,024バイトよりも大きい

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00175-E

初期値が最大文字数を超えています。（最大文字数=最大文字数バイト）

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容が最大文字数より大きい

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00177-I

入力中の情報を保存しました。

要因

入力中の情報を保存しました。

KDCZ00178-Q

入力中の情報を破棄します。よろしければOKをクリックしてください。

入力中の情報を保存して，後で続きから再開したい場合は，キャンセルをクリックした後に一時保存ボタンをクリックしてください。

要因

業務実行画面で，入力中の情報を保存しないで，ログアウトなどの画面が切り替わる操作を実行しました。

対処

入力中の情報を破棄する場合は，［OK］ボタンをクリックしてください。入力中の情報を保存して業務を中断する場合は，［キャンセル］ボタンをクリックして，［一時保存］ボタンをクリックしてください。

KDCZ00179-Q

入力中の情報が保存されています。復元しますか？

要因

選択した業務コンテンツに，保存した入力中の情報が存在します。

対処

入力中の情報を復元する場合は［OK］ボタンをクリックしてください。復元しないで最初から開始する場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KDCZ00180-E

入力中の情報を保存した後に業務コンテンツが更新されました。保存されている入力中の情報を復元できないため，業務を最初から開始します。

要因

インポートによって，業務コンテンツが入力中の情報を保存した時点から更新されています。

対処

次のように対処してください。

利用者

システム管理者に連絡してください。

システム管理者

インポート時に更新された業務コンテンツに関する中断情報を削除したかどうかを確認してください。

KDCZ00181-E

入力中の情報の復元に失敗しました。

要因

中断再開プラグインの処理でエラーが発生しました。

対処

次のように対処してください。

利用者

システム管理者に連絡してください。

システム管理者

次の問題があります。プラグインを開発したユーザに連絡して対処してください。

中断再開プラグインがcontainsメソッドでtrueを返しているのに，loadメソッドがnullを返しています。containsメソッドでtrueを返した場合，loadメソッドでは，必ず中断情報を返すか，例外をスローしてください。

KDCZ00182-E

親のガイドパーツIDの設定内容に誤りがあります。指定できる文字は半角英数字，半角ハイフン「-」および半角アンダースコア「_」です。

要因

入力した内容が不正です。次の要因が考えられます。

半角英数字，半角ハイフン「-」，および半角アンダースコア「_」以外の文字を使用している

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00183-E

親のガイドパーツIDに指定したIDが同じガイド領域内に存在しません。

要因

同じガイド領域内に存在しないドロップダウンパーツのガイドパーツIDを指定しています。

対処

同じガイド領域内に存在するドロップダウンパーツのガイドパーツIDを指定してください。

KDCZ00184-E

場所(［属性の設定］画面の上から順に数えて何番目か)番目の親の値の設定内容に誤りがあります。制御文字(タブなど)は指定できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00185-E

場所(［属性の設定］画面の上から順に数えて何番目か)番目の親の値がほかの親の値と重複しています。親の値は同じドロップダウンパーツ内で一意になるように設定してください。（重複値=重複している親の値）

要因

親の値が重複しています。

メッセージ中の場所には，最初に重複した二つの親の値の場所がコンマ区切りで出力されます。

対処

重複している親の値を変更するか，または重複している一方の親の値を削除し，親の値がパーツ内で一意になるように設定してください。

KDCZ00186-E

場所(［属性の設定］画面の上から順に数えて何番目か)番目の選択項目のラベルまたは選択項目の値の設定内容に誤りがあります。制御文字(タブなど)は指定できません。(親の値=親の値)

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00187-E

場所(［属性の設定］画面の上から順に数えて何番目か)番目の選択項目のラベルまたは選択項目の値のフォーマットに誤りがあります。要素名に引用符（"）を利用する場合は，引用符（"）を2個連続して指定してエスケープしてから，さらに要素自体を引用符（"）で囲んでください。(親の値=親の値)

要因

フォーマットに誤りがあります。

対処

要素名に引用符（"）を利用する場合は，その引用符（"）を二つ並べてエスケープし，さらに要素自体を引用符（"）で囲んでください。

KDCZ00188-E

場所(［属性の設定］画面の上から順に数えて何番目か)番目の選択項目のラベルまたは選択項目の値のフォーマットに誤りがあります。要素名の最初に引用符（"）を指定した場合は，要素名の最後にも引用符（"）を指定してください。(親の値=親の値)

要因

要素名の最初だけに引用符（"）が指定されています。

対処

メッセージに表示された個所の選択項目のラベルまたは選択項目の値を確認し，要素名の最後にも引用符（"）を追加してください。

KDCZ00189-E

場所(［属性の設定］画面の上から順に数えて何番目か)番目の選択項目のラベルの要素数が上限を超えています。(親の値=親の値, 指定された要素数=指定された要素数, 要素数の上限=要素数の上限)

要因

選択項目のラベルの要素数が上限を超えています。

対処

要素数が上限値を超えないように，要素を削除してください。

KDCZ00190-E

場所(［属性の設定］画面の上から順に数えて何番目か)番目の選択項目のラベルと選択項目の値で要素数が異なります。要素数は一致させてください。(親の値=親の値, 選択項目のラベルの要素数=選択項目名の要素数, 選択項目の値の要素数=選択項目の値の要素数)

要因

選択項目のラベルと選択項目の値に指定されている要素の数が異なります。

対処

選択項目のラベルと選択項目の値の要素の数が同じになるように，設定内容を見直してください。

KDCZ00191-E

場所(［属性の設定］画面の上から順に数えて何番目か)番目の選択項目のラベルまたは選択項目の値の文字数が上限を超えています。(親の値=親の値, 要素のインデックス=エラーとなった要素のインデックス, 要素の文字数=エラーとなった要素の文字数, 最大文字数=最大文字数)

要因

最大文字数の上限を超えている要素があります。

なお，いちばん左に記載されている要素のインデックスが0となります。要素が複数ある場合は，記載順に整数値でインデックスが割り当てられます。

対処

要素の文字数が上限値を超えないように，設定内容を見直してください。

KDCZ00192-E

ほかのパーツから参照されているパーツのガイドパーツIDは変更できません。参照関係を解除してから，変更してください。(参照元のガイドパーツID=参照元のガイドパーツID一覧)

要因

ガイドパーツIDを変更しようとしたパーツは，ほかのパーツから参照されています。

メッセージ中の参照元のガイドパーツID一覧には，ガイドパーツIDがコンマ区切りで出力されます。

対処

参照関係を解消してから，再度操作を実行してください。

KDCZ00193-E

ガイドパーツIDの設定内容に誤りがあります。指定できる文字は半角英数字，半角ハイフン「-」，および半角アンダースコア「_」です。

要因

入力した内容が不正です。次の要因が考えられます。

半角英数字，半角ハイフン「-」，および半角アンダースコア「_」以外の文字を使用している

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00194-E

指定したガイドパーツIDは，すでにほかのガイドパーツで使用されています。ガイドパーツIDは，同じガイド領域内で一意になるように設定してください。(重複しているガイドパーツID=重複しているガイドパーツID)

要因

ガイド領域内に，重複するガイドパーツIDを持つガイドパーツが存在します。

対処

ガイドパーツIDがガイド領域内で一意になるように，設定内容を見直してください。

KDCZ00195-E

場所(［属性の設定］画面の上から順に数えて何番目か)番目の選択項目の値の要素の値が重複しています。同じテキストボックス内で一意になるように設定してください。(親の値=親の値, 重複した要素のインデックス=重複した要素のインデックス, 重複値=重複値)

要因

選択項目の値の要素の値が重複しています。

なお，いちばん左に記載されている要素のインデックスが0となります。要素が複数ある場合は，記載順に整数値でインデックスが割り当てられます。メッセージ中の重複した要素のインデックスには，最初に重複した二つのインデックスがコンマ区切りで出力されます。

対処

要素の値が重複しないように，設定内容を見直してください。

KDCZ00196-E

ほかのパーツから参照されているパーツがあるため，削除処理に失敗しました。参照関係を解除してから削除するか，参照元のパーツも同時に選択してから削除してください。(削除できないパーツのガイドパーツID=削除できないパーツのガイドパーツID, 参照元のガイドパーツID一覧=参照元のパーツのガイドパーツID一覧)

要因

削除できないパーツが存在するため，削除処理を中断しました。

対処

ほかのパーツから参照されているために削除できないパーツが複数ある場合は，メッセージには最初に削除処理の対象となったパーツのガイドパーツIDだけが表示されます。参照元のパーツのガイドパーツID一覧には，ガイドパーツIDがコンマ区切りで出力されます。メッセージに表示されたパーツに対して次のどちらかの対処を実施してください。

参照関係を解消する

参照元のパーツも同時に選択して削除する

KDCZ00197-E

親のガイドパーツIDの設定内容に誤りがあります。ドロップダウンの親と子をループさせることはできません。(ループ状態=ループしているガイドパーツID)

要因

親のガイドパーツIDの設定内容に誤りがあります。ドロップダウンの親子関係をループさせることはできません。

対処

メッセージのループしているガイドパーツIDには，親子関係がループしているガイドパーツIDが表示されます。例を次に示します。

ループ状態の表示例

D002 -> D001 -> D002

「D001 -> D002」は，「D002」の親ドロップダウンとして「D001」が設定されていることを示します。この例の場合，「D001」と「D002」の間ですでに親子関係が設定されているにもかかわらず，「D001」の親ドロップダウンとして「D002」を指定しようとしたためにエラーが発生したことを示しています。ドロップダウンの親子関係がループしないように，設定内容を見直してください。

KDCZ00198-E

親のガイドパーツIDの設定内容に誤りがあります。ガイドパーツIDが空文字のガイドパーツは，親のガイドパーツIDに設定できません。

要因

親のガイドパーツIDの設定内容に誤りがあります。ガイドパーツIDが空文字の場合には，親のガイドパーツIDを設定できません。

対処

ガイドパーツIDに空文字以外の値を設定してから，親のガイドパーツIDを設定してください。

KDCZ00200-E

ガイドパーツIDと親のガイドパーツIDは，異なる値を設定してください。

要因

ガイドパーツIDと親のガイドパーツIDに同じ値を指定しています。

対処

ガイドパーツIDと親のガイドパーツIDの値を異なる値に設定してください。

KDCZ00201-E

これ以上選択項目一覧を追加できません。(選択項目一覧の上限数=選択項目一覧の数の上限)

要因

親の値か，または選択項目の一覧の数が上限に達している状態で［追加］ボタンをクリックしました。

対処

選択項目が上限内に収まるように，選択項目を見直してください。

KDCZ00202-E

入力規則の設定内容に誤りがあります。制御文字(タブなど)は指定できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x09，0x0B〜0x1F，および0x7F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00203-E

入力規則の設定内容に誤りがあります。JavaScriptの正規表現として正しい内容を指定してください。(原因=ランタイムエラーによるメッセージ)

要因

正規表現の構文エラーが発生しています。

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00204-E

入力規則を設定した場合，入力値チェックエラー時に表示するエラーメッセージの設定は必須です。

要因

入力規則を設定していますが，エラーメッセージが設定されていません。

対処

エラーメッセージに有効な値を設定してください。

KDCZ00205-E

エラーメッセージの設定内容に誤りがあります。制御文字(タブなど)は指定できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00207-E

このノードの「戻る」ボタンの名称，前のノードの「次へ」ボタン名称，前のノードの「完了」ボタン名称，またはHTMLパーツの属性「検索キーワード」の名称の設定内容に誤りがあります。制御文字(タブなど)は指定できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00208-Q

すべての業務コンテンツのすべてのプラグインパーツを，現在インポートされているプラグインに同期して更新します。この処理には時間が掛かることがあります。処理を続行しますか？

※処理を続行する場合，完了のメッセージが表示されるまでWebブラウザでほかの操作をしないでください。

要因

業務編集画面の［プラグインパーツ更新］メニューをクリックしました。

KDCZ00209-E

HTMLソース文字列が最大文字数を超えています。(最大文字数=最大文字数)

要因

入力した設定内容が最大文字数（引数で出力されている文字数）を超えています。

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00210-E

HTMLソース文字列の設定内容に誤りがあります。HTMLソース文字列に改行タブ文字以外の制御文字は指定できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x08，0x0B〜0x0C，0x0E〜0x1F，および0x7F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00211-E

前面／背面の並び順の設定内容に誤りがあります。前面／背面の並び順は半角数字で1〜100の範囲を設定してください。

要因

入力した表示順が不正です。次の要因が考えられます。

半角数字1〜100以外の数値を入力している

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00212-E

前面／背面の並び順は省略できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

前面／背面の並び順を入力していない

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00218-Q

選択されているファイルを削除します。削除するファイルが多い場合，処理に時間が掛かることがあります。処理を続行しますか？

要因

［ファイル管理／登録］画面で，ファイルを削除しようとしています。

対処

選択したファイルを削除する場合は，［OK］ボタンをクリックしてください。

削除しない場合は，［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KDCZ00219-E

アップロードするファイル名称の前後に，半角または全角のスペースは指定できません。

要因

アップロードするファイル名称の前後に，半角または全角のスペースが入力されています。

対処

アップロードするファイルの名称を，前後にスペースを含まない名称に変更してください。その後，［参照］ボタンをクリックして，ファイルを選択し直してアップロードしてください。

KDCZ00220-E

アップロードするファイル名称が長過ぎます。(パスの長さの上限値=N文字)

要因

アップロードするファイルの名称が長いため，アップロード先のパス長が上限値を超えています。

対処

ファイル名を引数に出力されている文字数以下に変更して，再度アップロードしてください。

引数に出力されている文字数は，次の計算式から算出されています。

250 - ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ¥PP¥uCPSB¥httpsd¥htdocs¥ucnpuserstaticfiles¥

KDCZ00221-E

アップロードするファイル名称に使用できない文字が含まれています。(入力した値=入力した値(ファイル名))

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F）を含んでいる

設定内容にWindowsのフォルダ，またはファイル名に使用できない文字（「¥」，「/」，「:」，「*」，「?」，「"」，「<」，「>」，「|」）を含んでいる

設定内容に「.」だけが入力されている

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00222-E

アップロードするファイル名称に予約デバイス名は指定できません。(入力した値=入力した値(ファイル名))

要因

入力したファイル名称に，Windowsの予約デバイス名（AUX，CON，NUL，PRN，COM1〜COM9，LPT1〜LPT9）が含まれています。

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00223-Q

すでにファイル管理／登録画面が開いています。画面を更新してもよろしいですか？

※ファイル管理／登録画面で処理中の場合は，[キャンセル]ボタンをクリックしてください。

要因

［ファイル管理／登録］画面をすでに開いています。

対処

［ファイル管理／登録］画面を更新する場合は，ダイアログの［OK］ボタンをクリックしてください。

何もしない場合は，［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

補足事項

ユーザメッセージプロパティファイル（ucnp_message_user.properties）を設定することで，このメッセージの内容を変更できます。詳細はマニュアル「ナビゲーション プラットフォーム 導入から運用まで」を参照してください。

KDCZ00225-E

指定したファイルがありません。

要因

指定したファイルがありません。

対処

入力値の末尾が「¥」や「/」で終了していないか確認してください

入力値を見直してください

KDCZ00226-E

アップロードするファイルのパスが不正です。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

アップロードするファイルを相対パスで指定している

不正なパスが指定されている

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00227-I

ファイルのURLをクリップボードにコピーしました。

ファイルのURL

要因

ファイルのURLをクリップボードにコピーしました。

KDCZ00228-W

ファイルのURLをクリップボードにコピーできませんでした。

ファイルのURL

要因

次の要因が考えられます。

Webブラウザのセキュリティ設定で，「スクリプトによる貼り付け処理の許可」を無効にしている

Webブラウザから表示されたセキュリティの確認ダイアログで「許可しない」を選択した

対処

Webブラウザのセキュリティ設定を見直してください

一度画面を閉じてから再度画面を開いてください

KDCZ00229-I

業務コンテンツを表示するためのURLをクリップボードにコピーしました。

URL

要因

現在表示中の業務コンテンツのURLを取得し，クリップボードにコピーしました。

KDCZ00230-W

業務コンテンツを表示するためのURLをクリップボードにコピーできませんでした。

URL

要因

次の要因が考えられます。

Webブラウザのセキュリティ設定で，「スクリプトによる貼り付け処理の許可」を無効にしている

Webブラウザが表示するセキュリティの確認ダイアログで「許可しない」を選択した

対処

Webブラウザのセキュリティ設定を見直してください

一度画面を閉じてから再度画面を開いてください

KDCZ00231-E

グループ名が最大文字数を超えています。(最大文字数=グループ名の最大文字数)

要因

グループ名が最大文字数を超えています。

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00232-E

グループ名の設定内容に誤りがあります。グループ名に制御文字(タブなど)は指定できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00233-E

プレビューを利用する場合は，業務コンテンツを保存してください。

要因

編集中の業務コンテンツを保存しないで，［プレビュー］ボタンをクリックしました。

対処

［保存］ボタンをクリックして，業務コンテンツを保存してから再度［プレビュー］ボタンをクリックしてください。

KDCZ00234-E

印刷する場合は，業務コンテンツを保存してください。

要因

業務コンテンツが編集中の状態で，［印刷］ボタンをクリックしました。

対処

［保存］ボタンで業務コンテンツを保存してから，［印刷］ボタンをクリックしてください。

KDCZ00235-E

選択できるアクセス権グループの中から，アクセス権グループを一つ以上選択して，業務コンテンツに設定してください。

要因

選択できるアクセス権グループの中から，業務コンテンツに設定するアクセス権グループを一つも選択していません。

対処

選択できるアクセス権グループの中から，業務コンテンツに設定するアクセス権グループを一つ以上選択し，［OK］ボタンをクリックしてください。

対象の業務コンテンツについて，選択できるアクセス権グループをすべて外したい場合は，システム管理者に依頼してください。

KDCZ00236-E

業務コンテンツの名称は省略できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容が空文字

設定内容がすべて全角または半角のスペース

対処

業務コンテンツの名称の入力内容を見直してください。

KDCZ00237-E

一つの業務コンテンツに設定できるアクセス権グループは10個までです。

要因

業務コンテンツに設定するアクセス権グループが10個を超えています。

対処

業務コンテンツに設定するアクセス権グループを10個以下に変更してから，［OK］ボタンをクリックしてください。

KDCZ00238-E

選択できるJP1資源グループの中から一つ以上選択して，業務コンテンツに設定してください。

要因

選択できるJP1資源グループの中から一つも選択していません。

対処

選択できるJP1資源グループの中から一つ以上選択し，［OK］ボタンをクリックしてください。

対象のコンテンツについて，選択できるJP1資源グループをすべて外したい場合は，システム管理者に依頼してください。

KDCZ00239-E

一つの業務コンテンツに設定できるJP1資源グループは10個までです。

要因

業務コンテンツに設定するJP1資源グループが10個を超えています。

対処

業務コンテンツに設定するJP1資源グループを10個以下に変更してから，［OK］ボタンをクリックしてください。

KDCZ00240-E

テキストボックスに値を入れてください。

要因

テキストボックスに値が入っていません。

対処

テキストボックスに値を入れてください。

KDCZ00241-E

指定できる文字は半角英数字，および半角アンダースコア「_」です。

要因

半角英数字，および半角アンダースコア「_」以外の文字を使用しています。

対処

半角英数字，および半角アンダースコア「_」で構成される文字列を入力してください。

KDCZ00242-E

このJP1資源グループはすでに設定されています。

要因

すでに設定されているJP1資源グループを追加しようとしました。

対処

同じJP1資源グループを複数設定することはできません。入力内容を見直してください。

KDCZ00243-E

同じ入出力プラグインのプラグインパーツは，同一ガイド内に複数配置できません。(入出力プラグイン名=入出力プラグイン名)

要因

同じ入出力プラグインのプラグインパーツが同一ガイド内にすでに配置されています。

対処

同一ガイド内に配置済みのプラグインパーツを削除してください。

KDCZ00244-E

パラメタ名は省略できません。

要因

入力した内容が不正です。パラメタ名を入力していません。

対処

入力した内容を見直してください。

KDCZ00245-E

パラメタ名には半角英数字，半角スペース，半角ハイフン「-」，半角ピリオド「.」，および半角アンダースコア「_」だけ使用できます。

要因

入力した内容が不正です。

パラメタ名に次の文字以外を含んでいます。

半角英数字

半角スペース

半角ハイフン「-」

半角ピリオド「.」

半角アンダースコア「_」

対処

入力した内容を見直してください。

KDCZ00246-E

同じパラメタ名を重複して指定することはできません。

要因

入力した内容が不正です。

同じパラメタ名を重複して指定しています。

対処

入力した内容を見直してください。

KDCZ00247-E

パラメタの説明が64文字を超えています。

要因

入力した内容が不正です。

パラメタの説明に64文字より長い文字列を指定しています。

対処

入力した内容を見直してください。

KDCZ00248-E

パラメタの説明に改行以外の制御文字(タブなど)は指定できません。

要因

入力した内容が不正です。

パラメタの説明に，制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x09，0x0B〜0x0C，0x0E〜0x1Fまたは0x7F）を含んでいます。

対処

入力した内容を見直してください。

KDCZ00249-E

マッピング一覧を出力する場合は，業務コンテンツを保存してください。

要因

業務コンテンツが編集中の状態で，［マッピング一覧］ボタンをクリックしました。

対処

［保存］ボタンで業務コンテンツを保存してから，［マッピング一覧］ボタンをクリックしてください。

KDCZ00250-W

他の業務コンテンツのデータストアプラグインは貼り付けできません。貼り付けたプロセスノードからデータストアプラグインパーツを削除しました。データストアプラグインパーツが必要な場合は，再配置してください。

要因

コピー元のプロセスノードにはデータストアプラグインが含まれていましたが，貼り付け時に削除されました。

対処

プロセスノードをコピーしてほかの業務コンテンツに貼り付ける場合，データストアプラグインパーツはコピーされません。必要に応じてデータストアプラグインパーツを再配置して，マッピング線も引き直してください。

KDCZ00251-W

データストアプラグインパーツのパラメタの編集操作を破棄した場合，破棄前にコピーしたデータストアプラグインパーツは貼り付けできません。貼り付けたプロセスノードからデータストアプラグインパーツを削除しました。データストアプラグインパーツが必要な場合は，再配置するか，再度コピーしてください。

要因

データストアプラグインパーツのパラメタの編集操作を破棄したあとに，破棄前にコピーしたデータストアプラグインパーツを含むプロセスノードを貼り付けました。

対処

データストアプラグインパーツのパラメタの編集操作を破棄したあとに，破棄前にコピーしたデータストアプラグインパーツを含むプロセスノードを貼り付ける場合，データストアプラグインパーツを貼り付けできません。

データストアプラグインパーツが必要な場合は，再配置するか再度コピーしてください。

KDCZ00252-E

リソースグループ名に指定できる文字は半角英数字および半角アンダースコア「_」だけです。

要因

入力した内容が不正です。

リソースグループ名に次の文字以外を含んでいます。

半角英数字

半角アンダースコア「_」

「All Resources」

対処

次の文字列を入力してください。

「All Resources」

半角英数字および半角アンダースコア「_」で構成される文字列

KDCZ00253-E

リソースグループ名は省略できません。

要因

入力した内容が不正です。リソースグループ名が空文字です。

対処

入力内容を見直してください。

KDCZ00254-E

サービス名の設定内容に誤りがあります。サービス名に使用できない文字が指定されています。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F〜0x9F）を含んでいる

設定内容に特殊文字（「&」，「|」，「!」，「<」，「>」，「^」，「%」，「*」，「?」）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00255-E

サービス名は省略できません。

要因

入力した内容が不正です。サービス名が空文字です。

対処

入力内容を見直してください。

KDCZ00256-E

タスク名の設定内容に誤りがあります。タスク名に使用できない文字が指定されています。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F〜0x9F）を含んでいる

設定内容に特殊文字（「&」，「|」，「!」，「<」，「>」，「^」，「%」，「*」，「?」）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00257-E

タスクの説明の設定内容に誤りがあります。タスクの説明に使用できない文字が指定されています。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F〜0x9F）を含んでいる

設定内容に特殊文字（「&」，「|」，「!」，「<」，「>」，「^」，「%」，「*」，「?」）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00258-E

プロパティキーには半角英数字，半角ハイフン「-」，半角ピリオド「.」，および半角アンダースコア「_」だけ使用できます。

要因

入力した内容が不正です。

プロパティキーに次の文字以外を含んでいます。

半角英数字

半角ハイフン「-」

半角ピリオド「.」

半角アンダースコア「_」

対処

入力内容を見直してください。

KDCZ00259-E

プロパティキーは省略できません。

要因

入力した内容が不正です。プロパティキーが空文字です。

対処

入力内容を見直してください。

KDCZ00260-E

同じプロパティキーは指定できません。

要因

入力した内容が不正です。同じプロパティキーを指定しています。

対処

入力内容を見直してください。

KDCZ00261-E

プロパティ値の設定内容に誤りがあります。プロパティ値に使用できない文字が指定されています。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F〜0x9F）を含んでいる

設定内容に特殊文字（「&」，「|」，「!」，「<」，「>」，「^」，「%」，「*」，「?」）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00262-E

プロパティ値は省略できません。

要因

入力した内容が不正です。プロパティ値が空文字です。

対処

入力内容を見直してください。

KDCZ00263-E

プロパティの説明の設定内容に誤りがあります。プロパティの説明に改行以外の制御文字(タブなど)は指定できません。

要因

入力した設定内容が不正です。パラメタの説明に，制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x09，0x0B〜0x0C，0x0E〜0x1Fと0x7F）を含んでいます。

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00264-E

プロパティの説明が64文字を超えています。

要因

入力した内容が不正です。プロパティの説明に64文字より長い文字列を指定しています。

対処

入力内容を見直してください。

KDCZ00265-E

設定値のバイト数が上限値を超えています。(上限=1024または4095, 設定値のバイト数=設定値のバイト数)

要因

入力した内容のバイト数が上限を超えています。

対処

JP1/AO URL出力プラグインの場合

省略可能なプロパティを設定しないなど，入力内容を見直しバイト数を減らしてください。

それでも解決しない場合は，JP1/AOサービス実行プラグインを利用することを検討してください。

JP1/AOサービス実行プラグインの場合

入力内容を見直し，次のようにバイト数を減らしてください。

タスク名とタスクの説明を設定しない

省略可能なプロパティを設定しない

KDCZ00266-Q

実行に時間が掛かるプラグインがあります。処理を続行しますか？

要因

実行確認が必要なプラグインを実行しました。

対処

処理を続行する場合は［OK］ボタンをクリックしてください。

処理を続行しない場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KDCZ00267-E

アンカーの文字列は省略できません。

要因

入力した設定内容が不正です。空文字，またはスペースだけ指定しています。

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00268-E

サービス名の設定内容に誤りがあります。サービス名に制御文字(タブなど)は指定できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F〜0x9F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00269-E

プロパティ値の設定内容に誤りがあります。プロパティ値に制御文字(タブなど)は指定できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F〜0x9F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00270-Q

サービス実行画面を開くために設定した情報が初期化されます。処理を続行しますか？

要因

［サービスを実行するための画面を表示する。］チェックボックスのチェックを外しました。

対処

処理を続行する場合は［OK］ボタンをクリックしてください。

処理を続行しない場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KDCZ00301-E

アンカーの文字列は省略できません。(行番号=エラーが発生した行番号)

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

アンカーの文字列を入力していない

アンカーの文字列として全角または半角のスペースだけを入力した

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00302-E

アンカーの文字列が最大文字数を超えています。(最大文字数=1024バイト, 行番号=エラーが発生した行番号)

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容がUTF-8換算で1,024バイトよりも大きい

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00303-E

アンカーの文字列の設定内容に誤りがあります。アンカーの文字列に制御文字(タブなど)は指定できません。(行番号=エラーが発生した行番号)

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00304-E

URLが最大文字数を超えています。(最大文字数=1024バイト, 行番号=エラーが発生した行番号)

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容がUTF-8換算で1,024バイトよりも大きい

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00305-E

URLの設定内容に誤りがあります。URLに制御文字(タブなど)は指定できません。(行番号=エラーが発生した行番号)

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00307-E

未チェックの項目を確認してください。

要因

未チェックのチェックボックスがあります。

対処

未チェックのチェックボックスの内容を確認し，チェックしてください。チェック後に，操作を再度実行してください。

補足事項

ユーザメッセージプロパティファイル（ucnp_message_user.properties）を設定することで，このメッセージ内容を変更できます。詳細はマニュアル「ナビゲーション プラットフォーム 導入から運用まで」を参照してください。

KDCZ00308-E

設定項目の名称の高さまたは幅の設定内容に誤りがあります。設定項目の名称の高さまたは幅の設定値は設定値の下限〜設定値の上限の範囲で設定してください。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

範囲外の値を入力した

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00309-Q

編集内容を破棄します。よろしいですか？

要因

［編集破棄］ボタンをクリックしました。

対処

編集中の内容を破棄したい場合は［OK］ボタンをクリックしてください。破棄しない場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KDCZ00310-E

差分を表示する場合は，業務コンテンツを保存してください。

要因

業務コンテンツの編集中に［差分］ボタンをクリックしました。

対処

［保存］ボタンで業務コンテンツを保存してから，［差分］ボタンをクリックしてください。

KDCZ00311-E

業務コンテンツの設定画面を開く場合は，業務コンテンツを保存してください。

要因

業務コンテンツの編集中に［業務コンテンツの設定］ボタンをクリックしました。

対処

［保存］ボタンで業務コンテンツを保存してから，［業務コンテンツの設定］ボタンをクリックしてください。

KDCZ00312-E

コメントの設定内容に誤りがあります。コメントに改行以外の制御文字(タブなど)は指定できません。

要因

入力した設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x09，0x0B〜0x0C，0x0E〜0x1F，および0x7F）を含んでいる

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00313-E

コメントが最大文字数を超えています。（最大文字数=最大文字数）

要因

コメントが最大文字数を超えています。

対処

入力した設定内容を見直してください。

KDCZ00314-Q

他のユーザが編集している業務コンテンツのロックを解除します。編集中のデータは破棄されます。よろしいですか？

要因

業務編集画面で業務コンテンツのロックを解除しようとしています。

対処

業務コンテンツのロックを解除したい場合は［OK］ボタンをクリックしてください。解除しない場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

KDCZ08001-E

通信中にエラーが発生しました。(詳細:エラーメッセージ)

要因

通信でエラーが発生しました。

対処

次のように対処してください。

利用者

失敗した操作を再実行してください。

ネットワークに接続できるか確認してください。

問題が解決しない場合，システム管理者に連絡してください。

システム管理者

サーバが正しく動作しているか確認してください。

または，入出力プラグインで予期しないエラーがスローされたおそれがあります。入出力プラグインに問題がないか確認してください。

KDCZ08002-E

通信中にエラーが発生しました。

要因

通信でエラーが発生しました。

対処

次のように対処してください。

利用者

失敗した操作を再実行してください。問題が解決しない場合，システム管理者に連絡してください。

システム管理者

サーバが正しく動作しているか確認してください。

KDCZ09001-E

処理に不整合が発生しました。(機能ID:保守情報)

要因

内部データに不整合がありました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ09002-E

業務コンテンツ一覧データの業務コンテンツIDに誤りがあります。(機能ID:保守情報)

要因

業務コンテンツIDがNULLです。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

3　KDCZ10000〜KDCZ19999のメッセージ

この章では，ナビゲーション プラットフォームが出力するメッセージのうち，KDCZ10000〜KDCZ19999のメッセージについて説明します。

3.1　メッセージ一覧

KDCZ10001-E

ユーザIDまたはパスワードが間違っています。

要因

次の要因が考えられます。

ユーザIDまたはパスワードに間違いがある

ユーザIDまたはパスワードに使用できない文字を使用している

認証先に接続できていない

ユーザ登録がされていない

ナビゲーション プラットフォームにアクセスする権限がない

対処

ユーザIDまたはパスワードが正しいかどうかを確認し，再度ログイン操作を実行してください。

それでも同じエラーが発生する場合は，システム管理者に問い合わせて次のことを確認してください。

認証先へ接続できているか

ユーザIDまたはパスワードに使用できない文字が設定されていないか

JP1/Baseで認証を行っている場合，次の点についても確認してください。

認証サーバが起動しているか

ネットワークに問題は発生していないか

ユーザ登録が完了しているか

ユーザ登録したユーザに，ナビゲーション プラットフォームにアクセスするための権限が設定されているか

ナビゲーション プラットフォームにアクセスするための権限が，適切な値で設定されているかどうか

ナビゲーション プラットフォームの権限レベルを設定したJP1資源グループ名が，JP1資源グループおよびJP1権限レベルの範囲内の値かどうか

資源グループ名が範囲外の値だとナビゲーション プラットフォームに認識されません。JP1資源グループ名を変更するか，ほかのJP1資源グループにナビゲーション プラットフォームで使用できるJP1権限レベルを設定してください。

JP1資源グループおよびJP1権限レベルについては，マニュアル「ナビゲーション プラットフォーム 導入から運用まで」を参照してください。

KDCZ10002-W

操作ログの解析処理中のため，レポーティング画面は使用できません。しばらく待ってから，再度実行してください。

要因

操作ログの解析処理が実行中です。操作ログの解析処理中は，レポーティング画面は使用できません。

対処

しばらく待ってから再度実行してください。

しばらく待っても，同じメッセージが表示され続ける場合は，保守員に連絡してください。

KDCZ10003-W

ほかのユーザがレポーティング画面で解析を実行中のため，レポーティング画面は使用できません。しばらく待ってから，再度実行してください。

要因

ほかのユーザがレポーティング画面で解析を実行中です。レポーティング画面で解析を実行している間は，レポーティング画面は使用できません。

対処

しばらく待ってから再度実行してください。

しばらく待っても，同じメッセージが表示され続ける場合は，保守員に連絡してください。

KDCZ10006-E

指定された業務コンテンツは存在しません。(詳細情報:業務コンテンツID=業務コンテンツID※)

注※

特定の業務コンテンツに直接アクセスするためのURLで指定した業務コンテンツIDの文字によっては，変数部分が正しく表示されない場合があります。

要因

対象の業務コンテンツが存在しません。

対処

メニューを再表示し，メニューから読み込み直してください。

KDCZ10013-E

必須プロパティが定義されていません。(詳細情報:プロパティ=プロパティ名)

要因

プラグイン情報プロパティファイルに，必須プロパティがすべて定義されていません。

対処

プラグイン情報プロパティファイルに，すべての必須プロパティを定義してください。

KDCZ10014-W

未定義のプロパティが見つかったため，「undefine」で置換しました。(プロパティ:プロパティ名, 生成したファイル名=生成したファイル名)

要因

ひな形のソースコード内に，プラグイン情報プロパティファイルで未定義のプロパティがあったため，代替プロパティで置換されました。

対処

プラグイン情報プロパティファイルに，すべての必須プロパティを定義してください。

KDCZ10015-E

指定されたZIPファイルが存在しません。(詳細情報:ZIPファイルパス=ZIPファイルパス)

要因

インポートコマンドのパラメタに指定されたパスにZIPファイルがないか，またはZIPファイルへの参照権限がありません。

対処

次のように対処してください。

ZIPファイルへの参照権限があることを確認する

パスの指定が正しいことを確認する

KDCZ10016-E

指定されたパスに，既にZIPファイルが存在しています。(詳細情報:ZIPファイルパス=ZIPファイルパス)

要因

エクスポートコマンドのパラメタに指定されたパスに，ZIPファイルがすでに存在しています。

対処

別のパスを指定するか，既存ファイルを移動または削除してください。

KDCZ10018-I

インポートコマンドが正常に終了しました。

要因

インポートコマンドの実行に成功しました。

KDCZ10019-I

エクスポートコマンドが正常に終了しました。

要因

エクスポートコマンドの実行に成功しました。

KDCZ10020-E

入力ZIPファイルに，不正なファイルパスが指定されました。

要因

npimportコマンドのパラメタに指定されたパスに，予約デバイスなどの指定できないパスが指定されました。

対処

正しいファイルパスを指定してください。

KDCZ10021-E

ZIPファイル出力先に，不正なファイルパスが指定されました。

要因

エクスポートコマンドのパラメタに，次のファイルパスが指定されているおそれがあります。

予約デバイスなどの，指定できないファイルパス

存在しないファイルパス

書き込み権限がないファイルパス

複数のパラメタに同一のファイルパス

対処

正しいファイルパスを指定してください。

また，複数のパラメタには，それぞれ異なるファイルパスを指定してください。

KDCZ10023-E

不正なパラメタが指定されました。(指定されたパラメタ=パラメタ名)

要因

プラグインひな形生成処理でErrorChecker()メソッドを呼び出すときのパラメタが不正でした。

対処

次のファイルをインストール時の状態にしてください。

ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ¥pluginSDK¥bin¥npcreateplg.bat

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ10027-W

Failed to initialize user message.

要因

ユーザメッセージプロパティファイル（ucnp_message_user.properties）の読み込みに失敗しています。例えば，次の要因が考えられます。

ファイルのアクセス権がない

ファイル内に無効なUnicodeエスケープがある

対処

ユーザメッセージプロパティファイル（ucnp_message_user.properties）の内容を見直してください。

KDCZ10028-W

対象となるデータが存在しませんでした。

要因

次の要因が考えられます。

エクスポートコマンドを全件対象で実行しましたが，業務コンテンツとアクセス権グループの両方の情報が1件も登録されていません。

nppubexportコマンド（公開版業務コンテンツのエクスポート）の実行時にエクスポート対象とした業務コンテンツの中に，公開されていない状態の業務コンテンツがあります。

対処

次の対処を実施してください。

業務コンテンツまたはアクセス権グループの情報が存在するか確認してください。

nppubexportコマンド（公開版業務コンテンツのエクスポート）を実行している場合は，対象の業務コンテンツが公開中かどうか確認してください。

KDCZ10030-E

指定した業務コンテンツIDの業務コンテンツがありません。(詳細情報:エラー=業務コンテンツID)

要因

npexportコマンドの-cオプションで指定した業務コンテンツIDの業務コンテンツが，登録されていません。

対処

正しい業務コンテンツIDを指定してください。

KDCZ10033-E

公開版エクスポートコマンドで出力したファイルではありません。

要因

指定したファイルは，nppubexportコマンド（公開版業務コンテンツのエクスポート）で出力したファイルではありません。

対処

nppubimportコマンド（公開版業務コンテンツのインポート）は，nppubexportコマンド（公開版業務コンテンツのエクスポート）で出力したファイルしか指定できません。

指定したファイルを確認してください。

KDCZ10044-E

操作対象のアクセス権グループが存在しません。

要因

すでに削除されたアクセス権グループを保存，削除，または確認しようとしたため，操作に失敗しました。

指定したアクセス権グループは，システム管理者によって削除されているおそれがあります。

対処

操作を実行しようとした画面をいったん閉じてから再表示し，アクセス権グループの最新情報を確認してください。

KDCZ10045-E

削除対象のアクセス権グループを使用している業務コンテンツが存在します。

要因

削除対象のアクセス権グループを使用している業務コンテンツが存在します。

対処

アクセス権グループを使用している業務コンテンツを探し，削除対象外のアクセス権グループにバインドしてください。

KDCZ10046-E

指定したアクセス権グループの名称は既に使用されています。

要因

指定したアクセス権グループの名称はすでに使用されています。

対処

使用されていないアクセス権グループの名称を指定してください。

KDCZ10048-E

追加できる業務コンテンツ件数の上限を超過しています。

要因

追加できる業務コンテンツの件数を超過しています。

対処

不要な業務コンテンツを削除したあと，業務コンテンツを再登録してください。

業務コンテンツの複製時にこのエラーが発生した場合には，一部の業務コンテンツ複製は成功している場合があります。複製が完了している業務コンテンツを確認し，不要な業務コンテンツは削除して再度複製してください。

KDCZ10050-W

The message ID is invalid.(info:message ID=メッセージID)

要因

登録されたメッセージのメッセージIDが4文字以下になっています。メッセージIDは必ず5文字以上である必要があります。

対処

メッセージIDのフォーマットを見直してください。

KDCZ10051-E

入出力プラグイン用XMLファイルの読み込みに失敗しました。(詳細情報:プラグインID=プラグインID，原因=エラーの原因となった例外のエラーメッセージ)

要因

入出力プラグイン用XMLファイルの読み込みに失敗しました。例えば，次の要因が考えられます。

プロパティファイルが存在しない

対処

該当するプラグインに含まれる入出力プラグイン用XMLファイルの内容を見直してください。

KDCZ10052-E

入出力プラグイン用XMLファイル情報の検証に失敗しました。(詳細情報:プラグインID=プラグインID，原因=エラーの原因となった例外のエラーメッセージ)

要因

入出力プラグイン用XMLファイルのXMLスキーマの検証，または生成に失敗しています。例えば，次の要因が考えられます。

入出力プラグイン用XMLファイルがXMLスキーマの定義と一致しない

対処

該当するプラグインに含まれる入出力プラグイン用XMLファイルの内容を見直してください。

KDCZ10053-E

入出力プラグイン用XMLファイルに必須の値が指定されていません。(詳細情報:パス=入出力プラグイン用XMLファイル内のパス)

要因

入出力プラグイン用XMLファイルに必須の値が指定されていません。

対処

入出力プラグイン用XMLファイルの該当するパスの内容を見直してください。

KDCZ10054-E

入出力プラグイン用XMLファイルに指定した値のサイズが有効範囲を超えています。(詳細情報:パス=入出力プラグイン用XMLファイル内のパス，値=値)

要因

入出力プラグイン用XMLファイルに指定した値のサイズが有効範囲を超えています。

対処

入出力プラグイン用XMLファイルの該当するパスの内容を見直してください。

KDCZ10055-E

入出力プラグイン用XMLファイルに指定した値が重複しています。(詳細情報:パス=入出力プラグイン用XMLファイル内のパス，値=値)

要因

入出力プラグイン用XMLファイルに指定した値が重複しています。

対処

入出力プラグイン用XMLファイルの該当するパスの内容を見直してください。

KDCZ10056-Q

The specified plugin already exists. Do you want to overwrite it?　( Y or N ) :

要因

作成しようとしたプラグインはすでに存在していました。上書きするかどうかを問い合わせるメッセージです。

対処

作成するプラグイン名を確認して，次のように対処してください。

プラグインを上書きする場合：「Y」を入力して処理を継続

プラグインを上書きしない場合：「N」を入力して処理を中止

KDCZ10057-I

Plugin creation ended successfully.

要因

ひな形プラグイン生成処理が正常終了しました。

KDCZ10058-I

Plugin creation will now stop.

要因

ひな形プラグイン生成処理に重複があり，処理を中止しました。

対処

作成するプラグインのプラグインIDを見直すか，または作成済みのひな形プラグインのディレクトリを削除したあと，ひな形プラグイン生成処理を再実行してください。

KDCZ10059-I

Plugin creation has failed.

要因

ひな形プラグイン生成処理が異常終了しました。

対処

この前に出力されたメッセージの対処法に従ってください。

KDCZ10060-I

完了しました。

要因

［完了］ボタンをクリックしました。

補足事項

ユーザメッセージプロパティファイル（ucnp_message_user.properties）を設定することで，このメッセージ内容を変更できます。詳細はマニュアル「ナビゲーション プラットフォーム 導入から運用まで」のユーザメッセージプロパティファイル（ucnp_message_user.properties）の設定を参照してください。

KDCZ10061-E

プロパティ値の長さが有効範囲外です。(詳細情報:プロパティ=プロパティキー, 指定された値=指定された値, 指定された値の長さ=指定された値の長さbyte, 有効な最大値=有効な最大値byte)

要因

プラグイン情報プロパティファイルのプロパティ値の長さが，規定の値を超えています。

対処

作成しようとしているプラグインのプラグイン情報プロパティファイルの記述内容を確認し，メッセージの「詳細情報」に示す有効な最大値以下の値に変更してください。

KDCZ10062-E

プロパティ値に無効な文字が使用されています。(詳細情報:プロパティ=プロパティキー，指定された値=指定された値)

要因

プラグイン情報プロパティファイルのプロパティ値に，無効な文字が使用されています。

対処

作成しようとしているプラグインのプラグイン情報プロパティファイルの記述内容を確認し，メッセージの「詳細情報」に示す指定された値を有効な文字に変更してください。

KDCZ10063-E

予約デバイス名が使用されています。(詳細情報:プロパティ=プロパティキー)

要因

ファイルパスを生成する際に使用するプラグイン情報プロパティ値が，Windowsの予約デバイス名を使用しています。

対処

作成しようとしているプラグインのプラグイン情報プロパティファイルの記述内容を確認してください。CON，AUX，COMn（nは1〜9），LPTn（nは1〜9），PRN，NUL，CLOCK$の文字は使用しないでください。

KDCZ10065-E

パッケージ名とプラグインIDとクラス名のプロパティ値の長さの合計が有効範囲外です。(詳細情報:パッケージ名=パッケージ名，プラグインID=プラグインID，クラス名=クラス名，有効な最大値=有効な最大値byte)

要因

プラグイン情報プロパティファイルに定義された，パッケージ名，プラグインID，およびクラス名の長さの合計値が，規定値を超えています。

対処

作成しようとしているプラグインのプラグイン情報プロパティファイルの記述内容を確認し，メッセージの「詳細情報」に示す有効な最大値以下の値に変更してください。

KDCZ10066-E

セッションが無効です。ウィンドウを閉じて，再度アクセスしてください。

要因

タイムアウトなどでセッションが無効になっています。

対処

ログアウトしたあと，ログインし直してください。

KDCZ10067-E

標準アクセス権限の名称は変更できません。

要因

「標準アクセス権限」の名称を変更しようとしました。

対処

別のアクセス権グループを新規作成してください。

KDCZ10068-E

インポートするデータが存在しません。

要因

npimportコマンドのオプションに指定したZIPファイルに，業務コンテンツおよびアクセス権グループの両方の情報が1件も登録されていません。

対処

指定したファイルが，npexportコマンド，またはnpaclexportコマンドで作成した正しいファイルかどうか確認してください。

KDCZ10069-I

Usage: npexport [-c contentsId] [-l listFile] outputFile

要因

npexportコマンドの指定に誤りがあったため，正しいコマンド構文をメッセージで通知します。

対処

コマンドの構文を見直したあと，コマンドを再実行してください。

KDCZ10070-I

Usage: npimport [-d] [-f] [-x] [-l listFile] inputFile

要因

npimportコマンドの指定に誤りがあったため，正しいコマンド構文をメッセージで通知します。

対処

コマンドの構文を見直したあと，コマンドを再実行してください。

KDCZ10071-E

ファイルのアクセスに失敗しました。(詳細情報:エラー=発生した例外のメッセージ)

要因

次のどれかの要因が考えられます。

指定された一覧ファイル名に予約デバイス名が含まれている。

指定された一覧ファイル名に作成できないファイル名など不正なファイル名を指定している。

npimportコマンド，npexportコマンド，またはnpaclexportコマンドを実行しようとしたところ，ファイルの入出力処理でエラーが発生した。

対処

指定している一覧ファイル名を確認してください。一覧ファイル名が適切な場合は，詳細情報を基に，原因を取り除いてください。問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ10072-I

Usage: npcreateplg propertiesFile

要因

次の要因が考えられます。

プロパティファイルが指定されていない

プロパティファイルが見つからない

プロパティファイルへの参照権限がない

対処

コマンドの構文またはプロパティファイルの参照権限を見直したあと，コマンドを再実行してください。

KDCZ10073-E

標準アクセス権限は削除できません。

要因

標準アクセス権限を削除しようとしました。

対処

標準アクセス権限以外のアクセス権グループを選択してください。

KDCZ10074-E

入出力プラグイン用XMLファイルに不正な値が指定されています。(詳細情報:パス=入出力プラグイン用XMLファイル内のパス，値=値)

要因

入出力プラグイン用XMLファイルに不正な値が指定されています。

対処

入出力プラグイン用XMLファイルの該当するパスの内容を見直してください。

KDCZ10075-E

入出力プラグイン用XMLファイルに指定した値に不正な文字が使用されています。(詳細情報:パス=入出力プラグイン用XMLファイル内のパス，値=値)

要因

入出力プラグイン用XMLファイルに指定した値に，使用できない文字が使われています。

対処

入出力プラグイン用XMLファイルの該当するパスの内容を見直してください。

KDCZ10076-E

入出力プラグイン用XMLファイル情報が不正です。(詳細情報:プラグインID=プラグインID)

要因

入出力プラグイン用XMLファイルの情報に不正が見つかりました。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージの「対処」に従ってください。

KDCZ10077-E

プラグイン情報プロパティファイルに不正なパスが指定されました。

要因

ひな形プラグイン作成コマンドのプラグイン情報プロパティファイルに指定されたパスに，予約デバイスなどの指定できないパスが指定されました。

対処

正しいファイルパスを指定してください。

KDCZ10078-E

Command execution has failed. (info: command=コマンド名, args=コマンドに指定した引数)

要因

外部コマンドの実行でエラーが発生しました。

対処

実行したコマンド名に応じて，次の対処に従ってください。問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

cjimportapp

リソースアダプタ用の設定をプラグインフォルダ¥WEB-INF¥web.xmlに追加した際に，web.xmlの内容が不正な状態になっているおそれがあります。web.xmlで実施した編集内容が正しいかどうか見直してください。

cjstartapp

ユーザプラグインの起動（初期化）・終了時の処理の実装インタフェースで初期化処理を実装している場合，startEarの実行がエラーになることがあります。その場合は，初期化処理の実装を見直してください。

また，カスタム画面のプラグイン用にユーザが作成したJSPファイルに誤りがある場合もあります。その場合は，JSPの構文エラーなどがないかどうかを見直してください。

KDCZ10079-E

業務コンテンツが更新されたため，入力中の情報を保存できません。メニューから業務を選択して，再度入力を行ってください。

要因

実行中の業務コンテンツが更新されました。

対処

入力中の情報を保存できません。再度メニューから業務を選択して，更新された業務コンテンツで作業してください。

KDCZ10080-E

業務コンテンツが削除されたため，入力中の情報を保存できません。ログアウトして再度ログインを行い，メニューの一覧を更新してください。

要因

実行中の業務コンテンツが削除されました。

対処

削除された業務コンテンツに入力中の情報を保存できません。

ログアウト後に再度ログインしてから，メニューの一覧を更新してください。

KDCZ10081-E

業務コンテンツへのアクセス権が削除されたため，入力中の情報を保存できません。ログアウトして再度ログインを行い，メニューの一覧を更新してください。

要因

実行中の業務コンテンツのアクセス権限がありません。

対処

次のように対処してください。

利用者

システム管理者に連絡し，アクセス権限の設定変更を依頼してください。

アクセス権限の設定変更が完了したらログアウトしてください。再度ログインしてからメニューの一覧を更新してください。

システム管理者

アクセス権限の設定に問題がないかどうか見直してください。

KDCZ10082-E

中断再開機能を有効に設定していますが，中断再開プラグインが見つかりません。

要因

中断再開プラグインが登録されていません。

対処

中断再開プラグインを登録するか，中断再開プラグインを無効にするようにユーザプロパティファイル（ucnp_user.properties）を設定し直してください。

KDCZ10083-E

引数にnullが指定されました。(詳細情報:クラス名=クラスのFQN, メソッド名=メソッド名, 引数名=引数の名称)

要因

SuspendInfoSerializeUtilユーティリティクラスのserialize()/deserialize()メソッドの引数にnullを指定しました。

対処

次のように対処してください。

システム管理者

プラグインを開発したユーザに連絡してください。

プラグインを開発したユーザ

中断再開プラグインの実装ファイルを確認し，詳細情報に表示された引数にnullを指定しないように修正してください。

KDCZ10084-E

不正な中断情報オブジェクトが指定されました。

要因

SuspendInfoSerializeUtilユーティリティクラスのserialize()メソッドに，ナビゲーション プラットフォームが生成した中断情報オブジェクト以外のオブジェクトを指定しました。

対処

次のように対処してください。

システム管理者

プラグインを開発したユーザに連絡してください。

プラグインを開発したユーザ

中断再開プラグインの実装ファイルを確認し，ISuspendActionController.save()メソッドのsuspendInfo引数に渡された中断情報オブジェクトを，SuspendInfoSerializeUtil.serialize()メソッドの引数に指定してください。

KDCZ10085-E

中断情報の書き込み中にエラーが発生しました。(詳細情報:エラー=書き込み時に発生した例外の詳細メッセージ)

要因

SuspendInfoSerializeUtilユーティリティクラスのserialize()メソッドの実行中にエラーが発生しました。

対処

詳細情報を基に原因を取り除いてください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ10086-E

復元した中断情報オブジェクトが不正です。

要因

SuspendInfoSerializeUtilユーティリティクラスのdeserialize()メソッドで復元した中断情報が，ナビゲーション プラットフォームで生成した中断情報ではありません。

または，ISuspendActionControllerインタフェースのload()メソッドの戻り値で返した中断情報が，ナビゲーション プラットフォームで生成した中断情報ではありません。

対処

次のように対処してください。

システム管理者

プラグインを開発したユーザに連絡してください。

プラグインを開発したユーザ

中断再開プラグインの実装ファイルを確認し，SuspendInfoSerializeUtilユーティリティクラスのdeserialize()メソッドのin引数に渡された入力ストリームが，中断情報オブジェクトを復元するためのストリームかどうか確認してください。

また，ISuspendActionControllerインタフェースのload()メソッドで，deserialize()メソッドで復元した中断情報以外を返していないか確認してください。

KDCZ10087-E

指定された一覧ファイルは既に存在しています。ファイルを削除するか，別のファイル名を指定してください。(詳細情報:ファイルパス=指定された一覧ファイルの絶対パス)

要因

指定された一覧ファイルはすでに存在します。

一覧ファイルを上書きで出力することはできません。

対処

次のうち，どれかを実行してください。

指定したパスに存在するファイルを削除する

指定したパスに存在するファイルの名前を変更する

別の一覧ファイルのパスを指定する

KDCZ10088-E

指定された一覧ファイル名に予約デバイス名が含まれています。(詳細情報:ファイルパス=指定された一覧ファイルの絶対パス)

要因

指定したパスに予約デバイス名が含まれています。

対処

予約デバイス名が含まれないパスを指定してください。

KDCZ10089-E

指定された一覧ファイルが作成できませんでした。出力先のフォルダが存在することとアクセス権があることを確認してください。(詳細情報:ファイルパス=指定された一覧ファイルの絶対パス)

要因

出力先のフォルダが存在しないか，アクセス権限がありません。

対処

出力先のフォルダが存在するかどうか確認してください。

出力先のフォルダのアクセス権限を確認してください。

KDCZ10090-I

実行されたコマンド名 コマンドに指定された引数

要因

コマンドが実行されました。

KDCZ10091-E

一覧ファイル作成中にエラーが発生しました。(詳細情報:ファイルパス=指定された一覧ファイルの絶対パス, エラー=発生したエラーのメッセージ)

要因

ファイルの入出力処理中にエラーが発生しました。

対処

詳細情報に出力されたエラー要因を基に対処してください。問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ10092-E

不要なプロパティが定義されています。(詳細情報:プロパティ=指定不要なプロパティの名称)

要因

プラグイン情報プロパティファイルに，指定する必要のないプロパティが指定されています。

対処

プラグイン情報プロパティファイルを参照して，次のように対処してください。

プラグインの種類（userplugin.type）に入出力プラグイン（TYPE_IO）を指定した場合

userplugin.server.controller.suspendをプラグイン情報プロパティから削除してください。

プラグインの種類（userplugin.type）に中断再開プラグイン（TYPE_SUSPEND）を指定した場合

userplugin.server.controller.ioactionとuserplugin.server.controller.ioaction.typeをプラグイン情報プロパティから削除してください。

プラグインの種類（userplugin.type）にカスタム画面プラグイン（TYPE_WINDOW）を指定した場合

userplugin.server.controller.ioaction，userplugin.server.controller.ioaction.type，およびuserplugin.server.controller.suspendをプラグイン情報プロパティから削除してください。

KDCZ10093-E

中断情報の読み込み中にエラーが発生しました。(詳細情報:エラー=読み込み時に発生した例外の詳細メッセージ)

要因

SuspendInfoSerializeUtilユーティリティクラスのdeserialize()メソッドの実行中にエラーが発生しました。

対処

詳細情報を基に原因を取り除いてください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ10094-E

中断再開アクションコントローラの各メソッドでユーザがスローしたUCNPPluginExceptionのメッセージ

要因

中断再開プラグインからユーザの例外を受け取りました。

対処

出力されたメッセージに従ってください。

KDCZ10095-W

一時ファイルの削除に失敗しました。(詳細情報:ファイルパス=削除できなかった一時ファイルの絶対パス)

要因

一時ファイルを削除できません。

対処

出力されたメッセージの詳細情報に書いてあるファイルを削除してください。

KDCZ10096-W

一時ディレクトリの削除に失敗しました。(詳細情報:ディレクトリパス=削除できなかった一時ディレクトリの絶対パス)

要因

一時ディレクトリを削除できません。

対処

出力されたメッセージの詳細情報に書いてあるディレクトリを削除してください。

KDCZ10097-W

中断情報オブジェクトの読み込み処理でnullが返されました。

要因

ISuspendActionControllerインタフェースのload()メソッドの処理でnullが返されました。

対処

次の問題があります。プラグインを開発したユーザに連絡して対処してください。

中断再開プラグインがcontainsメソッドでtrueを返しているのに，loadメソッドがnullを返しています。containsメソッドでtrueを返した場合，loadメソッドでは，必ず中断情報を返すか，例外をスローしてください。

KDCZ10098-I

Now checking plugin version. If this task is failed, the system version and the plugin SDK's version used to create your plugin are not match. Please migrate or re-create your plugin.

要因

プラグインのバージョンチェックを開始します。

対処

このメッセージが出力されたあとに，エラーが発生していない場合は無視してください。

「"checkversion"というターゲットが存在しない」というエラーが発生した場合は，システムのバージョンとプラグイン生成に使用したpluginSDKのバージョンが異なっています。マニュアル「ナビゲーション プラットフォーム 導入から運用まで」を参照して，適切なバージョンアップ時のインストールをするか，再度プラグインを生成してください。

KDCZ10099-E

Version mismatch occurred. The system version and the plugin SDK version used to create your plugin are not match. Please migrate or re-create your plugin. (pluginID=バージョン不一致となったプラグインのプラグインID)

要因

システムのバージョンとプラグイン生成に使用したpluginSDKのバージョンが異なっています。

対処

マニュアル「ナビゲーション プラットフォーム 導入から運用まで」を参照して，適切なバージョンアップ時のインストールをするか，再度プラグインを生成してください。

KDCZ10100-E

フォーマットに誤りがあります。要素名に引用符（"）を利用する場合は，引用符（"）を2個連続して指定してエスケープしてから，さらに要素自体を引用符（"）で囲んでください。(行番号=行番号)

要因

CSVファイルのフォーマットに誤りがあります。

対処

要素名に引用符（"）を利用する場合は，その引用符（"）を2個並べてエスケープし，さらに要素自体を引用符（"）で囲んでください。

KDCZ10101-E

フォーマットに誤りがあります。要素名の最初に引用符（"）を指定した場合は，要素名の最後にも引用符（"）を指定してください。(行番号=行番号)

要因

CSVファイルのフォーマットに誤りがあります。要素名の最初だけに引用符（"）が指定されています。

対処

要素名の最初に引用符（"）を指定した場合は，要素名の最後にも引用符（"）を追加してください。

KDCZ10121-W

ファイルのクローズ処理に失敗しました。(原因=エラーの原因)

要因

ファイルのクローズ処理中に入出力エラーが発生しました。エラー原因の詳細は，メッセージ中の「原因」に表示されるIOExceptionのメッセージを参照してください。

KDCZ10123-E

業務コンテンツをインポート中です。しばらく待ってから再度実行してください。

要因

インポートコマンドによるインポート処理中に業務コンテンツの新規作成，複製，または名称変更の操作を実行しました。

対処

インポートコマンドが実行中の場合は，実行中の処理が終了してから，再度操作を実行してください。インポートコマンドが実行中でない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ10125-E

インポートするファイル内で業務コンテンツの名称が重複しています。(名称=重複した業務コンテンツの名称)

要因

業務コンテンツの名称の重複を許可しない環境にファイルをインポートしようとしましたが，インポートするファイル内に重複する名称の業務コンテンツが含まれているため実行できませんでした。

対処

次のどちらかの対処を実施してからインポートをやり直してください。

重複する名称の業務コンテンツを除外してエクスポートをやり直す

重複する名称の業務コンテンツの名称を変更する

KDCZ10126-E

指定されたファイルをインポートすると，サーバ内の業務コンテンツの名称が重複します。(名称=重複した業務コンテンツの名称)

要因

指定されたファイルをインポートすると，サーバ内の業務コンテンツの名称が重複します。

対処

次のどちらかの対処を実施してからインポートをやり直してください。

重複する名称の業務コンテンツを除外してエクスポートをやり直す

重複する名称の業務コンテンツの名称を変更する

KDCZ10127-E

指定した業務コンテンツ名称はすでに使用されています。別の名称を指定してください。(名称=重複した業務コンテンツの名称)

要因

すでに存在する業務コンテンツの名称と同じ名称を指定しました。

対処

業務コンテンツの名称が一意になるように，設定内容を見直してください。

KDCZ10137-E

インポートコマンドでエラーが発生しました。エラーの要因を取り除き，-dまたは-fオプションを指定して再度インポートコマンドを実行してください。

要因

インポート処理が一部だけ反映された状態で，エラーが発生しました。

対処

エラーの要因を取り除いてから，メッセージに表示されているオプションを指定して，再度npimportコマンド（業務コンテンツのインポート）を実行してください。

なお，メッセージに表示されるオプションは，npimportコマンド（業務コンテンツのインポート）を実行したときに指定したオプションによって次のように異なります。

-dオプションだけ指定した場合，または-dオプションと-fオプションの両方を指定した場合，メッセージには「-dオプション」と表示される

-fオプションだけ指定した場合，または-dオプションも-fオプションも指定しなかった場合，メッセージには「-fオプション」と表示される

KDCZ10138-E

プロパティ値の整合性エラーが発生しました。(整合性エラーの発生したプロパティ名称1=整合性エラーの発生したプロパティ名称1のプロパティ値, 整合性エラーの発生したプロパティ名称2=整合性エラーの発生したプロパティ名称2のプロパティ値)

要因

プロパティ値の整合性エラーが発生しました。

対処

ユーザプロパティファイル（ucnp_user.properties）の設定値を見直したあと，システムを一度停止してから再起動してください。

KDCZ10139-E

対象の業務コンテンツがありません。(業務コンテンツ名=業務コンテンツ名)

要因

対象の業務コンテンツがすでに削除されています。

対処

ほかのコンテンツ編集者，またはシステム管理者に，業務コンテンツの有無について確認してください。

KDCZ10140-E

業務コンテンツのURLに誤りがあります。

要因

業務コンテンツのURLに誤りがあります。

対処

業務コンテンツのURLを確認してください。

KDCZ10141-E

指定されたファイルがありません。(ファイルパス=ファイルの絶対パス)

要因

エクスポートコマンドの-iオプションに指定されたパスに，ファイルが存在しないか，ファイルの参照権限がありません。

対処

パスの指定が正しいことを確認してください。

ファイルへの参照権限があることを確認してください。

KDCZ10142-E

空ファイルが指定されました。(ファイルパス=ファイルの絶対パス)

要因

エクスポートコマンドの-iオプションに指定されたパスに存在するファイルが，空ファイルです。

対処

パスの指定が正しいことを確認してください。

ファイルに情報が記載されていることを確認してください。

KDCZ10143-W

指定されたファイルに記載されている一部の業務コンテンツIDに対応する業務コンテンツがありません。(エラーが発生した行数行目)

要因

次の要因が考えられます。

npexportコマンド，またはnppubexportコマンドの-iオプションで指定したファイルに記載されている業務コンテンツIDの一部に誤りがある

すでに削除された業務コンテンツの業務コンテンツIDが指定されている

対処

npexportコマンド，またはnppubexportコマンドの-iオプションで指定したファイルを開きます。メッセージに表示された行の業務コンテンツIDを確認して，正しい業務コンテンツIDに修正するか，該当の行を削除してください。

ファイル修正後，再度npexportコマンド，またはnppubexportコマンドを実行してください。

KDCZ10144-E

指定されたファイルに記載されているすべての業務コンテンツIDに対応する業務コンテンツがありません。(ファイルパス=ファイルの絶対パス)

要因

次の要因が考えられます。

npexportコマンド，またはnppubexportコマンドの-iオプションで指定したファイルに記載されている業務コンテンツIDに誤りがある

すでに削除された業務コンテンツの業務コンテンツIDが指定されている

対処

npexportコマンド，またはnppubexportコマンドの-iオプションで指定したファイルを開き，正しい業務コンテンツIDに修正してください。

ファイル修正後，再度npexportコマンド，またはnppubexportコマンドを実行してください。

KDCZ10145-W

指定されたファイルに記載されている一部のアクセス権グループ名称に対応するアクセス権グループがありません。(エラーが発生した行数行目)

要因

次の要因が考えられます。

npaclexportコマンドの-iオプションで指定したファイルに記載されているアクセス権グループ名称の一部に誤りがある

すでに削除されたアクセス権グループのアクセス権グループ名称が指定されている

対処

npaclexportコマンドの-iオプションで指定したファイルを開きます。メッセージに表示された行のアクセス権グループ名称を確認して，正しいアクセス権グループ名称に修正するか，該当の行を削除してください。

ファイル修正後，再度npaclexportコマンドを実行してください。

KDCZ10146-E

指定されたファイルに記載されているすべてのアクセス権グループ名称に対応するアクセス権グループがありません。(ファイルパス=ファイルの絶対パス)

要因

次の要因が考えられます。

npaclexportコマンドの-iオプションで指定したファイルに記載されているアクセス権グループ名称に誤りがある

すでに削除されたアクセス権グループのアクセス権グループ名称が指定されている

対処

npaclexportコマンドの-iオプションで指定したファイルを開き，正しいアクセス権グループ名称に修正してください。

ファイル修正後，再度npaclexportコマンドを実行してください。

KDCZ10147-E

指定されたファイルの内容に誤りがあります。制御文字(タブなど)は使用できません。(エラーが発生した行数行目)

要因

npexportコマンド，またはnpaclexportコマンドの-iオプションで指定したファイルに，タブなどの制御コードが含まれているおそれがあります。

対処

制御コードをすべて削除してください。

KDCZ10148-I

Usage: npexport [-c contentsId|-i inputFile] [-x] [-l listFile] outputFile

要因

コマンドの構文が不正です。

対処

コマンドの構文を見直したあと，再度コマンドを実行してください。

KDCZ10149-I

Usage: npaclexport [-i inputFile] [-l listFile] outputFile

要因

コマンドの構文が不正です。

対処

コマンドの構文を見直したあと，再度コマンドを実行してください。

KDCZ10150-E

JP1認証を利用している場合，本コマンドは実行できません。

要因

JP1/Baseによる認証を利用している環境で，npaclexportコマンドを実行しました。

対処

JP1/Baseによる認証を利用している環境では，npaclexportコマンドを使用できません。

KDCZ10151-I

業務コンテンツにプラグインパーツがないため，マッピング一覧を出力しません。

要因

業務コンテンツにプラグインパーツが一つも存在しない状態で，［マッピング一覧］ボタンをクリックしました。

KDCZ10152-E

入出力プラグイン用XMLファイルに指定した値が有効な値の範囲外です。(パス=入出力プラグイン用XMLファイル内のパス，値=値，指定できる範囲=指定できる範囲※)

注※

指定できる範囲が複数存在する場合，コンマ区切りですべての指定できる範囲が出力されます。

要因

入出力プラグイン用XMLファイルに指定した値が有効な値の範囲外です。

対処

入出力プラグイン用XMLファイルの該当するパスの内容を見直してください。

KDCZ10153-I

JP1資源グループは設定されていません。(業務コンテンツ名=業務コンテンツ名)

要因

JP1資源グループが設定されていない業務コンテンツに対して，コンテンツ編集者が［資源の設定］メニューをクリックしました。

KDCZ10154-I

Usage: nppubpexport [-c contentsId|-i inputFile] [-x] [-l listFile] outputFile

要因

コマンドの構文が不正です。

対処

コマンドの構文を見直してから，再度コマンドを実行してください。

KDCZ10155-I

Usage: nppubimport [-d] [-f] [-x] [-l listFile] inputFile

要因

コマンドの構文が不正です。

対処

コマンドの構文を見直してから，再度コマンドを実行してください。

KDCZ10205-E

HTMLパーツの入力パラメタの変換処理でエラーが発生しました。

要因

HTMLパーツの入力パラメタ以外のデータを変換しようとしたおそれがあります。

HTMLパーツから入力されたエンコード文字列を変換するAPIは，HTMLパーツの入力パラメタ以外のデータを変換しようとするとエラーになります。

対処

HTMLパーツの入力パラメタ以外のデータを変換しようとしていないか確認してください。

KDCZ10206-E

指定された検索ワード全体の文字数が上限を超えています。(上限文字数=検索ワードに指定できる文字数の上限, 指定された検索ワードの文字数=指定された検索ワードの文字数)

要因

指定された検索ワード全体の文字数が上限を超えています。

対処

入力した検索ワードを見直してください。

注

通常このメッセージは，利用者が不正な値を入力したときに出力されます。そのため，ログは出力されません。

KDCZ10207-E

検索ワードに制御文字（タブなど）は指定できません。

要因

指定された検索ワードの設定内容が不正です。次の要因が考えられます。

設定内容に制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F）を含んでいる

対処

入力した検索ワードを見直してください。

注

通常このメッセージは，利用者が不正な値を入力したときに出力されます。そのため，ログは出力されません。

KDCZ10208-E

検索ワードの引用符（"）の使い方に誤りがあります。引用符（"）はスペースを検索するための特殊文字で，検索ワード中の要素を囲む特殊文字としてだけ利用できます。(検索ワード=指定された検索ワード)

要因

検索ワードの引用符（"）の使い方に誤りがあります。引用符（"）はスペースを検索するための特殊文字で，検索ワード中の要素を囲む特殊文字としてだけ利用できます。

対処

検索ワードに正しい値を指定してください。

検索ワードとして引用符（"）を利用する場合の例を次に示します。

エラーにならない例

「"　"」，「"Navigation" "Platform"」

エラーになる例

「"」，「""」，「"Navigation」，「Navigation"」，「Navi"gation」，「"Navi""gation"」，「Na"vigati"on」

注

通常このメッセージは，利用者が不正な値を入力したときに出力されます。そのため，ログは出力されません。

KDCZ10209-E

検索ワードの要素数が上限を超えています。スペースを含む文字列を検索する場合，その文字列を引用符（"）で囲むことで一つの要素にできます。(要素数の上限=検索ワードの要素数の上限, 指定された要素数=指定された要素数, 検索ワード=指定された検索ワード)

要因

検索ワードの要素数が上限を超えています。

対処

検索ワードに指定する要素の数を減らしてください。

スペースを含む文字列を検索する場合は，その文字列を引用符（"）で囲むと一つの要素と認識されるため，要素数を削減できます。

注

通常このメッセージは，利用者が不正な値を入力したときに出力されます。そのため，ログは出力されません。

KDCZ10210-I

検索用データの更新コマンドが正常に終了しました。(詳細情報:追加件数=追加した検索用データの件数, 更新件数=更新した検索用データの件数, 削除件数=削除した検索用データの件数)

要因

npupdatesearchdataコマンド（検索用データの更新）が正常に終了しました。

KDCZ10212-E

The command cannot be executed because you do not have administrator privileges.

要因

Windowsの管理者権限がないユーザでコマンドを実行しました。

対処

Windowsの管理者権限を持ったユーザでコマンドを実行してください。

注

このメッセージはコマンド実行時のトレース初期化前に出力されるため，トレースファイルには出力されません。

KDCZ10213-E

npstopコマンドまたはnpupdatesearchdataコマンドが実行中か，自動起動サービスによって検索用データが更新中です。

要因

npstopコマンド，またはnpupdatesearchdataコマンドが実行中です。実行中のコマンドがない場合は，自動起動サービスで検索用データの更新を実行中です。

対処

実行したコマンドがnpupdatesearchdataコマンドの場合は，すでに自動起動サービスで検索用データを更新しているため，コマンドの再実行は不要です。実行したコマンドがnpstopコマンドの場合は，しばらく待ってから，コマンドを再度実行してください。

注

このメッセージはコマンド実行時のトレース初期化前に出力されるためトレースファイルには出力されません。

KDCZ10214-E

業務コンテンツ検索機能が無効です。業務コンテンツ検索機能用運用コマンドは業務コンテンツ検索機能が有効の場合だけ使用できます。

要因

業務コンテンツの検索機能が無効になっています。

対処

次のように対処してください。

ユーザプロパティファイル（ucnp_user.properties）のucnp.base.server.search.enableプロパティに「true」を設定して，業務コンテンツの検索機能を有効にする

業務コンテンツの検索機能のセットアップがされていることを確認する

KDCZ10215-I

Usage: npupdatesearchdata [-r]

要因

npupdatesearchdataコマンドの指定に誤りがあったため，正しいコマンド構文が通知されました。

対処

コマンドの構文を見直したあと，コマンドを再実行してください。

KDCZ10217-E

JDBCドライバのロードに失敗しました。環境変数UCNP_SEARCH_LIBにpdjdbc2.jarのパスを指定してください。

要因

環境変数UCNP_SEARCH_LIBにpdjdbc2.jarのパスが存在しないため，JDBCドライバをロードできませんでした。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ10218-E

データベースへの接続に失敗しました。(詳細情報:SQLエラーコード=原因となったSQLExceptionのエラーコード, SQLState=原因となったSQLExceptionのSQLState, SQLメッセージ=原因となったSQLExceptionのメッセージ)

要因

データベースへの接続に失敗しました。

対処

詳細情報にKFPA11932-Eのメッセージが出力されている場合は，データベースサーバへの最大同時接続数が不足しているおそれがあります。データベースサーバへの最大同時接続数の設定を見直してください。

詳細情報にKFPA11932-Eのメッセージ以外の情報が出力されている場合は，詳細情報に出力されている内容を基に，データベース環境に問題ないかどうかを確認してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ10219-E

検索用データの取得に失敗しました。(詳細情報:SQLエラーコード=原因となったSQLExceptionのエラーコード, SQLState=原因となったSQLExceptionのSQLState, SQLメッセージ=原因となったSQLExceptionのメッセージ)

要因

検索用データの取得に失敗しました。

対処

詳細情報に出力されている内容を基に，データベース環境に問題ないかどうかを確認してください。

なお，詳細情報のSQLメッセージにKFPA11920-Eメッセージが出力されている場合は，検索機能用のRDエリアが閉塞しています。その場合は，次のコマンドを実行してRDエリアの閉塞状態を解除してから，コマンドを再実行してください。

pdrels -r UCNP_SEARCH_RD_DATA,UCNP_SEARCH_RD_XMLIDX,UCNP_SEARCH_RD_CONTENTIDIDX

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ10220-E

検索用データの更新に失敗しました。(詳細情報:SQLエラーコード=原因となったSQLExceptionのエラーコード, SQLState=原因となったSQLExceptionのSQLState, SQLメッセージ=原因となったSQLExceptionのメッセージ)

要因

検索用データの更新に失敗しました。

対処

詳細情報に出力されている内容を基に，データベース環境に問題ないかどうかを確認してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ10221-W

検索用データ更新中の業務コンテンツが削除，または，非公開に変更されたため，該当業務コンテンツの検索用データを更新できませんでした。業務コンテンツの削除，または，非公開操作が完了してから再度コマンドを実行してください。(業務コンテンツID=検索用データの更新に失敗した業務コンテンツのID)

要因

該当する業務コンテンツの検索用データが更新できませんでした。

対処

業務編集画面での業務コンテンツ編集作業，またはインポートコマンドの処理が完了してから，コマンドを再実行してください。

検索用データの更新コマンドを自動で実行する設定にしている場合，次回実行時に検索用データを更新するため，対処不要です。

KDCZ10223-E

XML変換ライブラリのロードに失敗しました。環境変数UCNP_SEARCH_LIBにXMLConverter.jarのパスを指定してください。

要因

環境変数UCNP_SEARCH_LIBにXMLConverter.jarのパスが存在しないため，XML変換ライブラリをロードできませんでした。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ10234-E

ファイルの削除に失敗しました。(ファイル名=削除に失敗したファイル名称)

要因

次の要因が考えられます。

削除対象のファイルがない

ほかのプロセスが削除対象のファイルにアクセスしている

対処

［ファイル管理／登録］画面を更新し，削除対象のファイルがあるかどうか確認してください。確認の結果を基に，次のように対処してください。

削除対象のファイルがない場合

問題ありません。

削除対象のファイルがある場合

Webサーバのコマンドプロンプトなど，ほかのプロセスで，削除対象のファイルにアクセスしているおそれがあります。ほかのプロセスでのアクセスが完了してから再度削除を実行してください。

KDCZ10237-E

アップロードするファイルのサイズが大き過ぎます。(ファイルサイズ上限値=アップロードできるファイルサイズの上限値 MB)

要因

アップロードするファイルのサイズが上限値を超えています。

対処

アップロードするファイルのサイズを上限値以下にしてください。

KDCZ10238-E

ファイルのアップロードに失敗しました。サーバまたはネットワークに問題があるため，システム管理者に問い合わせて要因を取り除いてください。

要因

次の要因が考えられます。

アップロード先フォルダの書き込み権限がない

アップロード先フォルダが存在しない

アップロード時に入出力エラーが発生した

アップロード時に通信エラーが発生した

一時フォルダの作成に失敗した

対処

次のように対処してください。

アップロード先フォルダの書き込み権限を確認する

アップロード先フォルダが存在することを確認する

アップロード先フォルダの容量が上限に達していないか確認する

ネットワークに問題がないか確認する

KDCZ10240-Wが一緒に出力されている場合は，再度処理を実行する

要因を取り除いたあと，再度ファイルアップロードを実行してください。それでも問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ10240-W

一時フォルダの作成に失敗しました。

要因

一時フォルダの作成に失敗しました。

対処

一緒に出力されているメッセージを参照して，失敗の原因を取り除いてください。

KDCZ10243-E

指定したファイルがないか，ファイルが空ファイルであるためアップロードできません。

要因

次の要因が考えられます。

アップロードするファイルが空ファイルである

アップロードするファイルがない

対処

指定したファイルを見直してください。

KDCZ10244-E

同じ名前のファイルがあります。

要因

同じ名前のファイルがあります。

対処

入力したファイル名を見直してください。

KDCZ10245-E

ファイル管理／登録画面を表示できません。

要因

［ファイル管理／登録］画面を操作する権限がないため，画面を表示できません。

対処

システム管理者に連絡してください。

KDCZ10246-E

静的ファイルアップロードの初期化に失敗しました。アクセス権の設定値が不正です。

要因

J2EEサーバの設定が正しくないおそれがあります。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ10250-W

JP1認証のログアウト処理中にエラーが発生しました。処理を続行します。(ユーザID=ユーザID)

要因

ログアウト処理中にエラーが発生しました。

対処

システム管理者に問い合わせて次のことを確認してください。

認証サーバが起動しているか

ネットワークに問題は発生していないか

KDCZ10251-E

指定されたアクセス権グループはありません。(アクセス権グループ名=アクセス権グループ名※)

注※

存在しないアクセス権グループが複数存在する場合は，コンマ区切りで表示されます。

要因

すでに削除されたアクセス権グループを業務コンテンツに設定しようとしたため，操作に失敗しました。

対処

システム管理者に確認してください。

KDCZ10252-E

コンテンツ管理者の権限がありません。(アクセス権グループ名=アクセス権グループ名※)

注※

権限がないアクセス権グループが複数存在する場合は，コンマ区切りで表示されます。

要因

システム管理者がアクセス権グループの定義内容を変更したため，コンテンツ管理者の権限がなくなりました。コンテンツ管理者の権限がないため，追加または複製する業務コンテンツにアクセス権グループを設定できません。

対処

アクセス権グループの定義内容をシステム管理者に確認してください。

KDCZ10253-E

対象の業務コンテンツに対してコンテンツ管理者の権限がありません。(業務コンテンツ名=業務コンテンツ名称)

要因

次のどちらかが別のユーザによって変更されたため，対象の業務コンテンツに対して，コンテンツ管理者の権限がなくなりました。コンテンツ管理者の権限がないため，アクセス権グループを設定できません。

対象の業務コンテンツに設定されているアクセス権グループ

対象の業務コンテンツに設定されているアクセス権グループの定義内容

対処

システム管理者に確認してください。

KDCZ10254-E

コンテンツ管理者の権限を持つアクセス権グループを指定してください。

要因

指定されたすべてのアクセス権グループで，操作ユーザはコンテンツ管理者の権限がありません。

対処

アクセス権グループの定義内容を確認し，コンテンツ管理者の権限を持つアクセス権グループを指定してください。

KDCZ10255-E

権限がないため，実行できません。

要因

コンテンツ管理者の権限がありません。

対処

コンテンツ管理者のIDで開いてください。

KDCZ10256-E

複製元の業務コンテンツがありません。(業務コンテンツ名=業務コンテンツ名)

要因

複製元の業務コンテンツがすでに削除されています。

対処

システム管理者に確認してください。

KDCZ10257-E

複製元の業務コンテンツを編集する権限がありません。(業務コンテンツ名=業務コンテンツ名)

要因

複製元の業務コンテンツを編集する権限がありません。業務編集画面の表示後に，別のユーザによってアクセス権グループの定義内容や設定が変更されています。

対処

システム管理者に確認してください。

KDCZ10260-W

関連づけ情報が一部読み込めませんでした。(ファイルパス=関連づけファイルのパス，行番号=読み込みに失敗した行番号を半角コンマ区切りで出力)

要因

関連づけ情報の設定内容に誤りがあります。

対処

関連づけファイルの読み込みに失敗した行番号を参照し，設定内容を見直してください。

KDCZ10261-E

JP1イベント情報に関連づけられている業務コンテンツがありません。(イベントID=JP1イベントID, 発行元イベントサーバ名=発行元イベントサーバ名, プロダクト名=プロダクト名, メッセージ=メッセージ)

要因

JP1イベント情報と関連づけられている業務コンテンツがありません。

対処

次のように対処してください。

コンテンツ利用者，コンテンツ編集者，またはコンテンツ管理者

システム管理者に問い合わせてください。

システム管理者

JP1イベント情報と業務コンテンツを関連づけてから，J2EEサーバを再起動してください。

KDCZ10263-E

JP1イベントの対処状況の変更に失敗しました。(エラーコード=コマンドの戻り値)

要因

JP1/IM-Mのjcochstatコマンドの実行に失敗しました。

対処

エラーコードを確認して次のように対処してください。

エラーコードが「2〜7」または「255」

マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」を参照して対処してください。

エラーコードが「211」

次のログファイルに出力されているメッセージを確認してください。マニュアル「JP1/Base メッセージ」を参照して，ログに出力されているメッセージの対処方法に従いエラーの原因を解消してください。

ナビゲーションプラットフォームのホストのログ

システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥hntr2[N].log

（[N]：ファイル面数。1〜4の整数が入ります）

JP1/IM-Mホストのログ

システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥hntr2[N].log

（[N]：ファイル面数。1〜4の整数が入ります）

エラーコードが「200〜210」または「212〜214」

次のログファイルに出力されているメッセージを確認してください。マニュアル「JP1/Base メッセージ」を参照して，ログに出力されているメッセージの対処方法に従いエラーの原因を解消してください。

ナビゲーションプラットフォームのホストのログ

システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥hntr2[N].log

（[N]：ファイル面数。1〜4の整数が入ります）

JP1/IM-Mホストのログ

システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥hntr2[N].log

（[N]：ファイル面数。1〜4の整数が入ります）

Windowsイベントログ

エラーコードが「NP001」

JP1/Baseで認証を行う設定になっているか見直してください。

エラーコードが「NP002」

連携元のJP1製品からナビゲーション プラットフォームを開いて再度実行してください。

エラーコードが「NP003」

問い合わせ窓口に連絡してください。

エラーコードが「NP004」

コマンドの実行がタイムアウトしました。問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ10264-E

JP1/Automatic Operationのサービス実行に失敗しました。(エラーコード=コマンドの戻り値)

要因

JP1/AOのsubmittaskコマンドの実行に失敗しました。

対処

エラーコードを確認して対処してください。

エラーコードが「1〜8」，「10〜132」または「255」

マニュアル「JP1/Automatic Operation 画面・コマンドリファレンス」を参照して対処してください。

エラーコードが「9」

パスワードファイルがJP1/AOホストに正しく配置されているか見直してください。

エラーコードが「211」

次のログファイルに出力されているメッセージを確認してください。マニュアル「JP1/Base メッセージ」を参照して，ログに出力されているメッセージの対処方法に従いエラーの原因を解消してください。

ナビゲーションプラットフォームのホストのログ

システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥hntr2[N].log

（[N]：ファイル面数。1〜4の整数が入ります）

JP1/AOホストのログ

システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥hntr2[N].log

（[N]：ファイル面数。1〜4の整数が入ります）

エラーコードが「200〜210」または「212〜214」

次のログファイルに出力されているメッセージを確認してください。マニュアル「JP1/Base メッセージ」を参照して，ログに出力されているメッセージの対処方法に従いエラーの原因を解消してください。

ナビゲーションプラットフォームのホストのログ

システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥hntr2[N].log

（[N]：ファイル面数。1〜4の整数が入ります）

JP1/AOホストのログ

システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥hntr2[N].log

（[N]：ファイル面数。1〜4の整数が入ります）

Windowsイベントログ

エラーコードが「NP001」

JP1/Baseで認証を行う設定になっているか見直してください。

エラーコードが「NP003」

問い合わせ窓口に連絡してください。

エラーコードが「NP004」

コマンドの実行がタイムアウトしました。JP1ユーザとマッピングしているOSユーザの権限を確認し，Windowsの管理者権限がない場合は管理者権限を付与してください。権限を付与しても問題が解決しないときは，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ10265-E

エラー強調表示されたガイドパーツの入力内容を見直してください。使用できない文字が指定されています。

要因

入力した設定内容が不正です。

制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F〜0x9F）を含んでいる

対処

エラー強調表示されたガイドパーツの入力内容を見直してください。

問題が解決しない場合は，コンテンツ管理者に問い合わせてください。

KDCZ10266-W

入力した内容のバイト数が上限値を超えていたため，デフォルト値でJP1/Automatic OperationのURLを生成しました。(上限=1024, バイト数=入力値のバイト数)

要因

入力した内容のバイト数が上限を超えています。

対処

出力したURLから開くJP1/AOの画面のプロパティ値には，デフォルト値が設定されているため，必要に応じて値を見直してください。

KDCZ10267-E

タスク名に使用できない文字が指定されていたため，JP1/Automatic Operationのサービス実行を中止しました。

要因

入力した設定内容が不正です。

制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F〜0x9F）を含んでいる

特殊文字（「&」，「|」，「!」，「<」，「>」，「^」，「%」，「*」，「?」）を含んでいる

対処

エラー強調表示されたガイドパーツの入力内容を見直してください。

問題が解決しない場合は，コンテンツ管理者に問い合わせてください。

KDCZ10268-E

タスクの説明に使用できない文字が指定されていたため，JP1/Automatic Operationのサービス実行を中止しました。

要因

入力した設定内容が不正です。

制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F〜0x9F）を含んでいる

特殊文字（「&」，「|」，「!」，「<」，「>」，「^」，「%」，「*」，「?」）を含んでいる

対処

エラー強調表示されたガイドパーツの入力内容を見直してください。

問題が解決しない場合は，コンテンツ管理者に問い合わせてください。

KDCZ10269-E

JP1認証情報が無効です。画面を閉じて，連携元から画面を開き直してください。

要因

次の要因が考えられます。

連携元のJP1製品とユーザ認証圏が異なる

JP1認証情報が無効になっている

対処

［閉じる］ボタンでナビゲーション プラットフォームの画面を閉じて，連携元のJP1製品からナビゲーション プラットフォームの画面を開いてください。

問題が解決しない場合は，システム管理者に問い合わせて，ユーザ認証圏の設定を見直してください。

KDCZ10271-E

エージェントホストのイベントDBに登録されているJP1イベントの対処状況は変更できません。対処状況は，JP1/Integrated Management - Managerで変更してください。

要因

エージェントホストからナビゲーション プラットフォームを起動し，JP1イベントの対処状況を変更しようとしました。

対処

マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」を参照して対処してください。

KDCZ10272-E

エラー強調表示されたガイドパーツの入力内容を見直してください。値は省略できません。

要因

入力した内容が不正です。

対処

エラー強調表示されたガイドパーツの入力内容を見直してください。

問題が解決しない場合は，コンテンツ管理者に問い合わせてください。

KDCZ10273-E

JP1認証情報が無効です。画面を閉じて，連携元でログインし直してから画面を開き直してください。

要因

次の要因が考えられます。

連携元のJP1製品とユーザ認証圏が異なる

JP1認証情報が無効になっている

対処

［閉じる］ボタンでナビゲーション プラットフォームの画面を閉じて，連携元のJP1製品でログインし直してから，ナビゲーション プラットフォームの画面を開いてください。

問題が解決しない場合は，システム管理者に問い合わせて，ユーザ認証圏の設定を見直してください。

KDCZ10274-E

エラー強調表示されたガイドパーツに空文字が設定されていたため，JP1/Automatic Operationのサービス実行を中止しました。

要因

入力した内容が不正です。

対処

エラー強調表示されたガイドパーツの入力内容を見直してください。

問題が解決しない場合は，コンテンツ管理者に問い合わせてください。

KDCZ10275-E

エラー強調表示されたガイドパーツに使用できない文字が指定されていたため，JP1/Automatic Operationのサービス実行を中止しました。

要因

入力した設定内容が不正です。

制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F〜0x9F）を含んでいる

特殊文字（「&」，「|」，「!」，「<」，「>」，「^」，「%」，「*」，「?」）を含んでいる

対処

エラー強調表示されたガイドパーツの入力内容を見直してください。

問題が解決しない場合は，コンテンツ管理者に問い合わせてください。

KDCZ10276-E

入力した内容のバイト数が上限値を超えていたため，JP1/Automatic Operationのサービス実行を中止しました。(上限=4095, バイト数=入力値のバイト数)

要因

入力した内容のバイト数が上限を超えています。

対処

エラー強調表示されたガイドパーツの入力内容を見直し，入力文字数を減らしてください。

問題が解決しない場合は，コンテンツ管理者に問い合わせてください。

KDCZ10280-E

エラー強調表示されたガイドパーツの入力内容を見直してください。入力した内容のバイト数が上限値を超えています。(上限=1024-(5+プロパティキーのバイト数), バイト数=入力値のバイト数)

要因

入力した内容のバイト数が上限を超えています。

対処

エラー強調表示されたガイドパーツの入力内容を見直してください。

問題が解決しない場合は，コンテンツ管理者に問い合わせてください。

KDCZ10301-E

操作ログの初期化に失敗しました。操作ログファイルが作成できません。(操作ログファイルのパス=操作ログファイルの絶対パス)

要因

操作ログの作成に失敗しました。

対処

次の点について確認し，対処してください。

操作ログの格納先のディレクトリが存在しているかどうか

ディレクトリが存在していない場合は，新規にディレクトリを作成するか，またはucnp.base.server.operationlog.pathプロパティの値を存在するディレクトリ下のファイルパスに変更してください。

操作ログへのアクセス権限があるかどうか

アクセス権限がない場合は，設定してください。

もし操作ログを参照している場合は，参照を解除してください。

これらの対処を実施後，システムを一度停止してから再起動してください。

KDCZ10302-E

操作ログの初期化に失敗しました。アクセス権の設定値が不正です。

要因

J2EEサーバの設定が正しくないおそれがあります。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ10303-E

操作ログの初期化に失敗しました。ユーザプロパティの設定値が不正です。(プロパティ名=プロパティ名，指定された値=指定された値)

要因

ユーザプロパティファイル（ucnp_user.properties）に指定されたプロパティの値が不正なため，システムの起動を中止しました。

対処

出力されたプロパティの値を確認し，ユーザプロパティファイル（ucnp_user.properties）の説明を参照して値を修正します。ユーザプロパティファイル（ucnp_user.properties）の説明については，マニュアル「ナビゲーションプラットフォーム 導入から運用まで」を参照してください。

その後，システムを一度停止してから再起動してください。

KDCZ10304-E

監査ログの初期化に失敗しました。監査ログファイルが作成できません。(監査ログファイルのパス=ucnp.base.server.auditlog.pathの値，エラー=エラー情報)

要因

監査ログファイルの作成に失敗しました。

対処

次の対処を実施したあと，システムを一度停止してから再起動してください。

監査ログファイルパスのアクセス権限を確認する

監査ログファイルを参照している場合は，参照を解除する

KDCZ10305-W

監査ログの出力に失敗しました。(監査ログファイルのパス=ucnp.base.server.auditlog.pathの値，エラー=エラー情報)

要因

監査ログファイルの出力に失敗しました。処理は続行します。

対処

監査ログファイルにアクセス権限がない，または格納先のディスクの空き容量が不足しているおそれがあります。次のように対処してください。問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

監査ログファイルにアクセス権がない場合

監査ログを出力したプロセスの実行ユーザに，アクセス権限を設定してください。

格納先のディスクの空き容量が不足している場合

格納先のディスクの空き容量を確保してください。

KDCZ10306-W

ucnpOptionsパラメタに指定した値の文字数が上限文字数を超えていたため，上限文字数までの文字列だけを有効にしました。(上限文字数=1024, ucnpOptionsパラメタに指定した値の文字数=ucnpOptionsパラメタに指定した値の文字数)

要因

ucnpOptionsパラメタに指定した値の文字数が上限を超えています。

対処

ucnpOptionsパラメタに指定した値を見直してください。

KDCZ10307-E

業務コンテンツの指定された版はありません。(業務コンテンツID=業務コンテンツID)

要因

ほかのユーザの操作によって，指定した版が削除された可能性があります。

対処

メニューを再表示してから，再度実行してください。

KDCZ10308-E

ほかのユーザが業務コンテンツをロックしているため，操作できません。(業務コンテンツID=業務コンテンツID)

要因

ほかのユーザが業務コンテンツをロックしているため，操作できませんでした。

対処

ほかのユーザがロックを解除してから，操作してください。

KDCZ10309-E

業務コンテンツがロックされているため，操作できません。(業務コンテンツ名=業務コンテンツID)

要因

業務コンテンツがロックされているため，操作できませんでした。

対処

業務コンテンツのロックを解除してから，操作してください。

KDCZ10310-E

コンテンツ管理者がロックを解除した，または編集開始していないため，操作できません。(業務コンテンツID=業務コンテンツID)

要因

コンテンツ管理者がロックを解除した，または編集開始していないため，操作できませんでした。

対処

コンテンツ管理者がロックを解除している，または編集開始していない可能性があります。

自分が業務コンテンツをロックしている状態になっていることを確認してください。

KDCZ10311-E

編集作業をしている版が不正です。(業務コンテンツID=業務コンテンツID)

要因

編集作業をしている版が不正です。

複数の画面を使用して操作したため，画面に表示している版が不正な状態になっている可能性があります。

対処

操作対象の業務コンテンツが正しく選択されているかどうかを確認し，再度実行してください。

業務コンテンツを開いた状態からの操作（ツールバーのボタン操作）の場合は，業務コンテンツを開き直してから再度実行してください。

KDCZ10312-E

表示中の業務コンテンツの版は，プレビューできません。(業務コンテンツID=業務コンテンツID)

要因

表示中の業務コンテンツの版が次に示す状態のため，プレビューを表示できませんでした。

編集中の版ではない

最新の公開済みの版ではない

対処

表示している業務コンテンツの版の状態を確認してください。編集中の版，または最新の公開済みの版でしかプレビュー表示できません。

KDCZ10313-E

表示中の業務コンテンツの版は，比較対象の版がないため，差分表示できません。(業務コンテンツID=業務コンテンツID)

要因

差分の比較対象となる版がありません。1つ古い版の業務コンテンツが差分の比較対象になるため，次の場合は差分表示できません。

最も古い版の業務コンテンツを表示している

版が1つしかない業務コンテンツを表示している

対処

自版よりも古い版が存在する業務コンテンツの版を選択し直して，差分表示をしてください。

KDCZ10314-E

業務コンテンツがロックされていないため，操作は不要です。

要因

ロックされていない業務コンテンツに対してロック解除の操作をしました。

対処

業務コンテンツのロックは解除されているため，対処は不要です。

KDCZ10315-E

業務コンテンツが公開されていないため，表示できません。(業務コンテンツ名=業務コンテンツ名)

要因

表示しようとした業務コンテンツは公開されていないため，表示できません。

対処

コンテンツ管理者に問い合わせてください。

KDCZ10316-E

アクセス権グループをインポート中です。しばらく待ってから再度実行してください。

要因

インポートコマンド実行中のため，アクセス権グループの新規作成または編集が実行できませんでした。

対処

インポートコマンドが実行中の場合は，しばらく待ってから再度実行してください。インポートコマンドが実行中でない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ10318-E

旧入出力プラグインを含む業務コンテンツはインポートできません。（業務コンテンツID=業務コンテンツID）

要因

インポートするZIPファイル内のコンテンツに旧入出力プラグインが含まれています。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ10319-E

操作ログの解析処理に失敗しました。

要因

操作ログの解析処理に失敗しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ10320-E

表示できる解析結果が存在しません。

要因

表示できる解析結果がありません。次の要因が考えられます。

指定したユーザIDは，指定した期間中に公開中のコンテンツを操作していません。

ログインユーザがアクセス権を持っている，公開中の業務コンテンツのレコードが存在しません。

対処

ユーザIDを指定している場合，指定したユーザIDが間違っていないかどうか確認してください。

ユーザIDを指定していない場合，または，正しいユーザIDを指定している場合は，現在公開中の業務コンテンツのアクセス権を持っているログインユーザで，解析を実行してください。

KDCZ10323-E

すでに同じアクセス権グループIDがあります。（アクセス権グループID=すでにあるアクセス権グループID）

要因

コマンドでのインポート先となるデータベースに，すでに同じアクセス権グループIDのアクセス権グループが存在します。メッセージ中のすでにあるアクセス権グループIDには，アクセス権グループIDがコンマ区切りで出力されます。

対処

インポートコマンドには，-fオプション，または-dオプションを指定してください。

KDCZ10324-E

解析対象の業務コンテンツの公開状態が変更されました。(コンテンツID=業務コンテンツID)

要因

次の要因が考えられます。

対象の業務コンテンツの新しい版が公開されている

対象の業務コンテンツが非公開に変更されている

対象の業務コンテンツに対してコンテンツ管理者権限を持っていない

対象の業務コンテンツが削除されている

対処

解析条件を選択する画面に戻り，再度解析を実施してください。

KDCZ10370-E

ファイルへのアクセスに失敗しました。(ファイルパス=アクセスに失敗したファイルの絶対パス)

要因

ファイルへのアクセスに失敗しました。次の要因が考えられます。

ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ下のファイル，またはディレクトリのアクセス権が変更されている

対処

ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ下のファイル，またはディレクトリのアクセス権限は変更しないでください。

アクセス権限を変更している場合は，変更前の状態に戻してください。その後，アクセス権限が正しく変更前の状態になっていることを確認してから，nppddbstコマンド（データベースの利用状況確認）を再実行してください。

アクセス権限を変更していないのにこのメッセージが表示される場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ10371-W

データベースの拡張を推奨します。

要因

データベースの空き容量が少なくなっています。

対処

npextendrdareaコマンド（データベースの拡張）を実行して，データベースを拡張することを推奨します。

KDCZ10372-E

ユーザプラグインのIPluginInitializer.init()の呼び出しに失敗しました。(エラーメッセージ=呼び出し失敗時に発生した例外のメッセージ)

要因

ユーザプラグインのIPluginInitializer.init()の呼び出しに失敗しました。次の要因が考えられます。

IPluginInitializer実装クラスが削除されている

IPluginInitializer実装クラスのインスタンスが生成できない

対処

次のように対処してください。

利用者

システム管理者に問い合わせてください。

システム管理者

ユーザプラグインのIPluginInitializer実装クラスが存在するかどうか，または，ユーザプラグインのIPluginInitializer実装クラスのインスタンスが生成できるようになっているかどうかを確認してください。IPluginInitializer実装クラスのインスタンスは，抽象クラス（abstract），インタフェース（interface），または引数なしのコンストラクタにアクセスできない場合は生成できません。

KDCZ10373-E

ユーザプラグインのIPluginInitializer.init()の呼び出しでユーザ例外が上がりました。(エラーメッセージ=呼び出し失敗時に発生した例外のメッセージ)

要因

ユーザプラグインのIPluginInitializer.init()の呼び出しでユーザ例外が発生しました。

対処

利用者

システム管理者に問い合わせてください。

システム管理者

エラーメッセージを基に，ユーザプラグインのIPluginInitializer.init()からユーザ例外が発生する原因を取り除いてください。その後，npstopコマンドでナビゲーション プラットフォームを停止してから，npstartコマンドで起動してください。

KDCZ10374-E

ユーザプラグインの登録で予期せぬエラーが発生しました。(エラーメッセージ=登録の失敗時に発生した例外のメッセージ)

要因

ユーザプラグインの登録で予期しないエラーが発生しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ10375-E

ucnpUserPageIdパラメタに指定された値に対応する画面はありません。(ucnpUserPageIdパラメタの値=指定されたucnpUserPageIdパラメタの値※)

注※

ucnpUserPageIdパラメタの値が指定されていない場合は，空文字が出力されます。

要因

カスタム画面の表示に失敗しました。次の要因が考えられます。

ucnpUserPageIdパラメタに指定された値が，カスタム画面プラグインのプラグイン名の値と異なる

カスタム画面プラグインがサーバに追加されていない

カスタム画面プラグインが停止している

対処

利用者

ucnpUserPageIdパラメタに正しい値を指定して，再度アクセスしてください。問題が解決しない場合は，システム管理者に問い合わせてください。

システム管理者

カスタム画面プラグインが起動していない場合は，ナビゲーション プラットフォームを再起動してください。問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ10376-E

カスタム画面プラグインでエラーが発生しました。(エラーメッセージ=カスタム画面プラグインのユーザ作成JSPで発生した例外のメッセージ)

要因

カスタム画面プラグイン用にユーザが作成したJSPファイルから，例外がスローされました。

対処

利用者

システム管理者に問い合わせてください。

システム管理者

カスタム画面プラグイン用にユーザが作成したJSPファイルの処理を見直してください。

KDCZ10378-E

プロパティに不正があります。(プロパティ=プロパティ名, 指定された値=指定された値)

要因

ユーザプロパティファイル（ucnp_user.properties）に指定されたプロパティの値が不正なため，ナビゲーションプラットフォームの起動を中止しました。

対処

出力されたプロパティの値を確認し，ユーザプロパティファイル（ucnp_user.properties）の説明を参照して値を修正します。ユーザプロパティファイル（ucnp_user.properties）の説明については，マニュアル「ナビゲーションプラットフォーム 導入から運用まで」を参照してください。

プロパティの値を修正したあと，npstopコマンドでナビゲーションプラットフォームを停止してから，再起動してください。

KDCZ10380-E

プラグイン種別とプロパティ値の組み合わせが誤っています。(プラグイン種別=プラグインの種類, プロパティ=プロパティ, 指定された値=指定された値)

要因

プラグイン情報プロパティファイルに指定したプラグインの種類(userplugin.type)の値と，ほかのプロパティの値との組み合わせが誤っています。

対処

メッセージに表示されたプラグインの種類によって，次のように対処してください。

プラグインの種類がTYPE_SUSPENDの場合

userplugin.idに「ucnp.plugin.suspend」を指定してください。

プラグインの種類がTYPE_SUSPEND以外の場合

userplugin.idに「ucnp.plugin.suspend」を指定しないでください。使用できる文字は，半角英数字，半角アンダースコア「_」，および半角ピリオド「.」です。

また，末尾のピリオド，および「ucnp」で始まるIDは指定できません。大文字と小文字を区別しないため，「UCNP」や「uCnp」も指定できません。

KDCZ18001-E

データベースアクセス時にエラーが発生しました。(エラー=発生した例外のメッセージ)

要因

データベースへのアクセス時にエラーが発生しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ18012-E

アクセス権限がないため，実行できません。

要因

業務コンテンツの登録，更新，削除，および参照時に，操作権限がないためエラーが発生しました。

対処

次のように対処してください。

利用者

システム管理者に問い合わせてください。

コンテンツ編集者

編集対象の業務コンテンツが正しいか確認してください。正しい場合はシステム管理者に問い合わせてください。

システム管理者

業務コンテンツのアクセス権を見直してください。

KDCZ18026-E

プラグインパーツの更新処理に失敗しました。(原因=原因となったエラーを示すメッセージIDとその内容)

要因

更新された業務コンテンツはありません。次の要因が考えられます。

業務コンテンツの取得または保存に失敗した

トランザクションの開始，コミット，またはロールバックに失敗した

データベースアクセス時にエラーが発生した

プラグインパーツの更新処理を実行中に，業務コンテンツを削除した

対処

プラグインパーツの更新処理を実行中に業務コンテンツを削除したことがエラーの原因と考えられる場合は，再度操作を実行してください。

それ以外が原因と考えられる場合は，メッセージに表示されたメッセージIDの要因と対処，およびトレースファイルを参照してください。

KDCZ18027-E

プラグインパーツの更新処理に失敗しました。一部更新済みの業務コンテンツがあります。(更新済みの業務コンテンツID一覧=更新済みの業務コンテンツID一覧, 原因=原因となったエラーを示すメッセージIDとその内容)

要因

一部の業務コンテンツだけが更新されました。次の要因が考えられます。

業務コンテンツの取得または保存に失敗した

トランザクションの開始，コミット，またはロールバックに失敗した

データベースアクセス時にエラーが発生した

プラグインパーツの更新処理を実行中に，業務コンテンツを削除した

対処

プラグインパーツの更新処理を実行中に業務コンテンツを削除したことがエラーの原因と考えられる場合は，再度操作を実行してください。

それ以外が原因と考えられる場合は，メッセージに表示されたメッセージIDの要因と対処，およびトレースファイルを参照してください。

KDCZ18028-E

リソースアダプタが見つかりません。

要因

リソースアダプタが見つかりません。リソースアダプタの設定に誤りがあります。

対処

マニュアル「ナビゲーション プラットフォーム 開発ガイド」を参照し，リソースアダプタに関する設定に誤りがないか見直してください。

KDCZ18029-E

業務コンテンツ検索の処理でデータベースエラーが発生しました。(SQLエラーコード=原因となったSQLExceptionのエラーコード, SQLState=原因となったSQLExceptionのSQLState, SQLメッセージ=原因となったSQLExceptionのメッセージ)

要因

業務コンテンツの検索機能でデータベースエラーが発生しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ18030-W

クローズ処理に失敗しました。(SQLエラーコード=原因となったSQLExceptionのエラーコード, SQLState=原因となったSQLExceptionのSQLState, SQLメッセージ=原因となったSQLExceptionのメッセージ, 種別=エラー種別)

要因

クローズ処理に失敗しました。

対処

メッセージに出力されている内容を基に，データベース環境に問題がないことを確認してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ18031-E

トランザクションのコミットに失敗しました。(詳細情報:SQLエラーコード=原因となったSQLExceptionのエラーコード, SQLState=原因となったSQLExceptionのSQLState, SQLメッセージ=原因となったSQLExceptionのメッセージ)

要因

トランザクションのコミットに失敗しました。

対処

詳細情報に出力されている内容を基に，データベース環境に問題ないかどうかを確認してください。なお，このメッセージの直前にほかのエラーが発生している場合は，そのメッセージの対処を実施してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ18032-E

検索用データのインデックス詰め替え処理に失敗しました。

要因

検索用データのインデックス詰め替え処理に失敗しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ18033-E

ログアウト処理に失敗しました。

要因

次の要因が考えられます。

不正な引数がLogoutActionUtilクラスのlogout()メソッドに渡された

不正な実行環境でログアウトした

対処

LogoutActionUtilクラスのlogout()メソッドを使用しているJSPを確認してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19001-E

処理に不整合が発生しました。

要因

内部データに不整合が見つかりました。

対処

入出力プラグインで予期しない例外がスローされた可能性があります。入出力プラグインに問題がないか確認してください。問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19003-E

受信したデータが不正です。

要因

受信した通信形式データがNULLです。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19004-E

受信したHTTPセッションが不正です。

要因

受信したHTTPセッションがNULLです。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19005-E

受信した通信形式データの長さが0です。

要因

受信したデータの長さが0です。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19006-E

受信したデータの構文が正しくありません。

要因

受信したデータの構文が正しくありません。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19008-E

サーバ側機能呼出しIDが不正です。

要因

サーバ側機能呼び出しIDがNULLです。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19009-E

サーバ側機能呼出しIDに対応した実装クラスが不正です。

要因

サーバ側機能呼び出しIDに対応した実装クラスの取得に失敗しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19013-E

トレースの初期化処理に失敗しました。(詳細情報:エラー=エラーメッセージ)

要因

トレースの初期化処理に失敗しました。

対処

ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ¥logsに書き込み権限があることを確認してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19014-E

トレースの出力処理に失敗しました。(詳細情報:エラー=エラーメッセージ)

要因

トレース出力機能で，予期しないエラーが発生しました。

対処

トレースファイル出力先に，ファイルが出力できるかどうか確認してください。

KDCZ19016-E

データ変換に失敗しました。

要因

XMLデータと業務コンテンツ間のデータ変換に失敗しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19035-E

すでに同じ業務コンテンツIDがあります。

要因

同じ業務コンテンツIDの業務コンテンツがすでに存在します。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19037-E

データベースから取得した業務コンテンツのデータ変換に失敗しました。

要因

XMLデータのデータ変換に失敗しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19039-E

すでに同じ業務コンテンツIDがあります。（詳細情報：業務コンテンツID=業務コンテンツID※）

要因

インポートコマンドを実行したところ，インポートしようとしているデータベースに，すでに同じ業務コンテンツIDの業務コンテンツが存在します。

対処

インポートコマンドに，-fオプションまたは-dオプションを指定してください。

注※

該当する業務コンテンツが複数存在する場合，コンマ区切りですべての業務コンテンツIDが出力されます。

KDCZ19045-E

メニューデータの取得に失敗しました。(詳細情報:エラー=メッセージKDCZ18001-E)

要因

内部エラーが発生しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19047-E

クライアントタイプが不正です。(詳細情報:ClientType=クライアント側から渡されたタイプ)

要因

クライアントタイプとサーバ側で保持しているタイプが不整合でした。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19048-E

モデルインスタンスの生成に失敗しました。

要因

内部エラーが発生しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19049-E

ひな形用のテンプレートファイルが見つかりません。(ファイルパス=テンプレートファイルのパス)

要因

ひな形プラグイン作成処理を実行しようとしたところ，指定したテンプレートが見つかりません。

対処

ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ¥pluginSDK¥plugintemplates以下をインストール時の状態に戻してください。

KDCZ19050-E

テンプレートの構文にエラーがあります。(詳細情報=詳細情報)

要因

テンプレートに記述されている構文に誤りがあります。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19051-E

Velocity 関連クラスで予期しないエラーが発生しました。(詳細情報=詳細情報)

要因

Velocity初期化の失敗か，置換処理の失敗などが発生しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19052-E

予期しないエラーが発生しました。(詳細情報=詳細情報)

要因

予期しないファイルアクセスエラーか，I/Oエラーが発生しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19054-E

Failed to initialize system message.

要因

システムメッセージの読み込みに失敗しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19055-E

Failed to initialize user property.

要因

ユーザプロパティファイル（ucnp_user.properties）の読み込みに失敗しました。例えば，次の要因が考えられます。

ファイルがない

無効なプロパティを指定していた

対処

ユーザプロパティファイル（ucnp_user.properties）が存在するか確認してください。存在している場合は，プロパティファイルを見直してください。

KDCZ19056-E

モデルインスタンスの生成時にアクセス違反が発生しました。

要因

内部エラーが発生しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19057-E

すでに同じ名前のアクセス権グループがあります。（名前=既存のアクセス権限の名前群）

要因

インポートコマンドを実行したところ，インポートしようとしているデータベースに，すでに同じ名前のアクセス権グループがありました。

対処

npimportコマンドに，「-f」または「-d」のオプションを指定してください。

KDCZ19058-E

アクセス権グループに追加可能なアクセス権のエントリの上限を超過しています。

要因

アクセス権グループに追加できるアクセス権のエントリの上限（64個）を超過しています。

対処

アクセス権グループの上限数を超えないようにアクセス権を登録してください。

KDCZ19060-E

インスタンスの生成に失敗しました。

要因

newInstanceの実行に失敗しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19061-E

インスタンスの生成時にアクセス違反が発生しました。

要因

newInstanceの実行に失敗しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19067-E

ひな形プラグインの生成先の書込み権限がありません。(詳細情報：対象ディレクトリパス=書き込もうとしたディレクトリパス)

要因

ひな形プラグイン作成処理を実行しようとしたところ，生成先のディレクトリに書き込み権限がありません。

対処

書き込み先ディレクトリのアクセス権を確認し，書き込みを許可してください。

KDCZ19068-E

アクセス権グループに設定したアクセス権が不正です。

要因

アクセス権グループとして設定した権限が不正でした。

対処

アクセス権グループにエントリした権限を見直してください。

KDCZ19069-E

受信したパラメタが不正です。ウィンドウを閉じて，再度操作を行ってください。

要因

受信したパラメタに不正を検出しました。

対処

エラーが発生したウィンドウを閉じて，再度操作してください。

KDCZ19070-E

指定したプロパティ名の値が不正です。

要因

業務コンテンツの検索時に指定したプロパティ名に誤りがあります。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19072-E

XMLスキーマファイルの読み込みに失敗しました。

要因

XMLスキーマファイルの読み込みに失敗しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19073-E

URLの取得に失敗しました。(詳細情報=URL取得に失敗する原因となった例外のメッセージ)

要因

URLの取得に失敗しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19075-E

入出力タイプに対応する入出力アクションコントローラが見つかりません。(詳細情報:入出力タイプ=入出力タイプ)

要因

次の要因が考えられます。

入出力プラグインが起動していない。

入出力タイプに対応する入出力アクションコントローラがプラグイン情報の中に見つからない。

対処

入出力プラグインが起動していない場合は，ナビゲーション プラットフォームを再起動してください。

入出力プラグインが起動している場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19076-E

ページタイプに対応するデータ管理クラスが見つかりません。(詳細情報:ページタイプ=ページタイプ)

要因

ページタイプに対応するデータ管理クラスがプラグイン情報の中に見つかりません。

対処

application.xmlに定義されているシステム用のmoduleタグを誤って削除していないか確認してください。

解決できない場合は問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19077-E

URLからのデータ読み込みに失敗しました。(詳細情報=読み込みに失敗したURL情報)

要因

指定されたJavaScript，またはCSSのURLから，ファイルを読み込むことができません。

対処

plugin.xmlのJavaScriptやCSSの設定を確認してください。

KDCZ19078-E

PPプロパティファイルのロードに失敗しました。(パス=PPプロパティファイルのファイルパス, 原因=原因となった例外のメッセージ)

要因

内部ファイル（PPプロパティファイル）のロードに失敗しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19079-E

PPプロパティファイルのクローズに失敗しました。(パス=PPプロパティファイルのファイルパス, 原因=原因となった例外のメッセージ)

要因

内部ファイル（PPプロパティファイル）のクローズに失敗しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19080-E

PPプロパティファイルに必須のプロパティが指定されていません。(パス=PPプロパティファイルのファイルパス, キー=プロパティのキー)

要因

内部ファイル（PPプロパティファイル）が不正です。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19081-E

PPプロパティファイルのプロパティ値が不正です。(パス=PPプロパティファイルのファイルパス, キー=プロパティのキー)

要因

内部ファイル（PPプロパティファイル）が不正です。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19103-E

業務コンテンツ検索の処理で内部エラーが発生しました。

要因

業務コンテンツの検索機能で内部エラーが発生しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19104-E

一時ディレクトリの作成に失敗しました。詳細情報に表示されたディレクトリへのアクセス権限があることを確認してください。(詳細情報:ディレクトリパス=一時ディレクトリを作成しようとしたディレクトリのパス)

要因

一時ディレクトリの作成に失敗しました。

対処

詳細情報に表示されたディレクトリにアクセス権限があることを確認してください。

問題が解決しない場合は問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19105-E

An error occurred while the permissions were being checked.

要因

Windowsの管理者権限のチェック中にエラーが発生しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19106-E

XML変換処理でエラーが発生しました。(詳細情報:エラー=発生した例外のメッセージ)

要因

XML変換処理でエラーが発生しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19107-E

XSLテンプレートファイルの読み込みに失敗しました。(詳細情報:ファイル名=読み込みに失敗したファイル名)

要因

XSLテンプレートファイルが存在しません。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19108-E

XSL変換処理に失敗しました。(詳細情報:業務コンテンツID=業務コンテンツID)

要因

XSL変換処理で内部エラーが発生しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19110-E

不正にアクセスされているおそれがあります。

要因

送信されたリクエストデータが不正です。

対処

次のように対処してください。

利用者

システム管理者に問い合わせてください。

システム管理者

不正にアクセスされているおそれがあります。Cosminexusのログファイルを参照して，アクセス状況を確認してください。解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19111-E

A file is not found. (file=読み込みに失敗したファイルのパス)

要因

ファイルの読み込みに失敗しました。

対処

ナビゲーション プラットフォームがセットアップされていない場合は，セットアップを実施してください。

そのあとで次の点を確認してください。

表示されたファイルパスにアクセスできるか

環境変数UCNP_HOMEが正しく設定されているか

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ19112-E

権限がないため，実行できません。

要因

画面を操作するためのアクセス権限がありません。

対処

ログインし直してから再度実行してください。また，ログインし直した際に，画面を起動するためのメニューなどが表示されなくなった場合は，システム管理者によってアクセス権の設定が変更された可能性があります。その場合は，システム管理者に問い合わせください。

KDCZ19113-W

ホスト名の取得に失敗しました。

要因

ホスト名の取得に失敗しました。

4　KDCZ50000〜KDCZ59999のメッセージ

この章では，ナビゲーション プラットフォームが出力するメッセージのうち，KDCZ50000〜KDCZ59999のメッセージについて説明します。

4.1　メッセージ一覧

KDCZ50650-I

Navigation Platform Start Serviceサービスを起動します。

要因

Navigation Platform Start Serviceサービスを起動します。

KDCZ50651-I

Navigation Platform Start Serviceサービスを起動しました。

要因

Navigation Platform Start Serviceサービスを起動しました。

KDCZ50652-I

Navigation Platform Start Serviceサービスを停止します。

要因

Navigation Platform Start Serviceサービスを停止します。

KDCZ50653-I

Navigation Platform Start Serviceサービスを停止しました。

要因

Navigation Platform Start Serviceサービスを停止しました。

KDCZ50654-E

Navigation Platform Start Serviceサービスで内部エラーが発生しました。

詳細情報:

コマンドまたは内部関数のエラー情報

要因

Navigation Platform Start Serviceサービスで内部エラーが発生しました。

対処

詳細情報を参考にエラーの原因を取り除いてから停止コマンドを実行してください。そのあとサービスを再起動してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ50655-E

ナビゲーション プラットフォームを起動できません。(要因=エラー要因)

要因

ナビゲーション プラットフォームを起動できません。

対処

要因を参考にエラーの原因を取り除いてから，サービスを再起動してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ50656-E

ナビゲーション プラットフォームの起動中にエラーが発生しました。

詳細情報:

コマンドのメッセージ

要因

ナビゲーション プラットフォームの起動中にエラーが発生しました。

対処

詳細情報を参考にエラーの原因を取り除いてから，サービスを再起動してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ50657-E

ナビゲーション プラットフォームの停止中にエラーが発生しました。

詳細情報:

コマンドのメッセージ

要因

ナビゲーション プラットフォームの停止中にエラーが発生しました。

対処

詳細情報を参考にエラーの原因を取り除いてから，サービスを再起動してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ50668-I

Navigation Platform J2EE Serverサービスを起動します。

要因

Navigation Platform J2EE Serverサービスを起動します。

KDCZ50669-I

Navigation Platform J2EE Serverサービスを起動しました。

要因

Navigation Platform J2EE Serverサービスを起動しました。

KDCZ50670-I

Navigation Platform J2EE Serverサービスを停止します。

要因

Navigation Platform J2EE Serverサービスを停止します。

KDCZ50671-I

Navigation Platform J2EE Serverサービスを停止しました。

要因

Navigation Platform J2EE Serverサービスを停止しました。

KDCZ50672-E

Navigation Platform J2EE Serverサービスで内部エラーが発生しました。

詳細情報:

コマンドまたは内部関数のエラー情報

要因

Navigation Platform J2EE Serverサービスで内部エラーが発生しました。

対処

詳細情報を参考にエラーの原因を取り除いてから，Navigation Platform J2EE Serverサービスを再起動してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ50673-E

PRFデーモン/J2EEサーバを起動できません。(要因=エラー要因)

要因

PRFデーモンまたはJ2EEサーバを起動できません。

対処

要因を参考にエラーの原因を取り除いてから，Navigation Platform Start Serviceサービスを再起動してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ50674-E

PRFデーモン/J2EEサーバの起動中にエラーが発生しました。

詳細情報:

コマンドのメッセージ

要因

PRFデーモンまたはJ2EEサーバの起動中にエラーが発生しました。

対処

このメッセージの詳細情報を参考にエラーの原因を取り除いてから，Navigation Platform Start Serviceサービスを再起動してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ50675-E

PRFデーモン/J2EEサーバの停止中にエラーが発生しました。(要因=エラー要因)

詳細情報:

コマンドのメッセージ

要因

PRFデーモンまたはJ2EEサーバの停止中にエラーが発生しました。

対処

要因を参考にエラーの原因を取り除いてから，Navigation Platform Start Serviceサービスを再起動してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ50676-E

監視中のPRFデーモン/J2EEサーバが停止しました。Navigation Platform J2EE Serverサービスを停止します。(終了コード=PRFデーモン/J2EEサーバの終了コード)

要因

PRFデーモンまたはJ2EEサーバが停止しました。

対処

停止したPRFデーモンまたはJ2EEサーバのトレースログを参考にエラーの原因を取り除いてから，Navigation Platform J2EE Serveサービスを再起動してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ50678-E

内部エラーが発生しました。(要因=エラーメッセージ(エラー番号))

要因

内部エラーが発生しました。

対処

メッセージを参考にエラーの原因を取り除いてから，再実行してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ50679-E

MFC initialization failed.

要因

MFC（Microsoft Foundation Class）の初期化に失敗しました。

対処

環境が不正のおそれがあります。再度ナビゲーション プラットフォームを上書きインストールしてください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ50680-E

アクセスが拒否されました。

要因

アクセスが拒否されました。

対処

Windowsの管理者権限を持ったユーザでコマンドを実行してください。

KDCZ50681-E

依存元のサービスが存在しません。

要因

依存元のサービスが存在しません。

対処

ナビゲーション プラットフォームの提供するサービスが登録されていない場合は，再度ナビゲーション プラットフォームを上書きインストールしてください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ50682-E

依存先のサービスが存在しません。

要因

依存先のサービスが存在しません。

対処

ナビゲーション プラットフォームの提供するサービスが登録されていない場合は，再度ナビゲーション プラットフォームを上書きインストールしてください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ50683-I

サービスプロパティを設定しました。(詳細情報:プロパティキー=指定したプロパティキー,設定した値=指定したプロパティ値)

要因

サービスプロパティファイル（ucnp_service.ini）に指定されたプロパティが正常に設定されました。

KDCZ50684-W

サービスプロパティに不正があります。(詳細情報:プロパティキー=プロパティキー, 指定された値=指定された値, 指定可能な値，または範囲=指定可能な値，または範囲, 適用した値=適用したプロパティの値)

要因

サービスプロパティファイル（ucnp_service.ini）に指定されたプロパティの値が不正です。

対処

出力されたプロパティの値を参照して，修正してください。

KDCZ50801-E

管理者権限が無いためコマンドを実行できません。

The command cannot be executed because you do not have administrator privileges.

要因

コマンドを実行したユーザにWindowsの管理者権限がないため，処理できません。

対処

Windowsの管理者権限を持ったユーザでコマンドを実行してください。

KDCZ50805-I

Usage:npsetup

要因

npsetupコマンドの書式を示します。

対処

表示された書式に従ってコマンドを実行してください。

KDCZ50806-I

Usage:npunsetup

要因

npunsetupコマンドの書式を示します。

対処

表示された書式に従ってコマンドを実行してください。

KDCZ50807-I

Usage:npstart

要因

npstartコマンドの書式を示します。

対処

表示された書式に従ってコマンドを実行してください。

KDCZ50846-I

ナビゲーション プラットフォームをアンセットアップします。

要因

ナビゲーション プラットフォームをアンセットアップします。

KDCZ50847-Q

処理を続行しますか? (Y/N)

要因

処理を続行してもよいかどうかを確認します。

対処

処理を続行してもよい場合はYまたはy，処理を中断する場合はNまたはnを入力してください。

KDCZ50848-I

セットアップコマンドが正常に終了しました。

要因

npsetupコマンドが正常に終了しました。

KDCZ50849-I

アンセットアップコマンドが正常に終了しました。

要因

npunsetupコマンドが正常に終了しました。

KDCZ50850-I

起動コマンドが正常に終了しました。

要因

npstartコマンドが正常に終了しました。

KDCZ50851-I

停止コマンドが正常に終了しました。

要因

npstopコマンドが正常に終了しました。

KDCZ50852-I

Usage: npstop [-f]

要因

npstopコマンドの書式を示します。

対処

書式に従ってコマンドを実行してください。

KDCZ50853-E

ナビゲーション プラットフォームの動作に必要な環境変数が設定されていません。

要因

ナビゲーション プラットフォームの動作に必要な環境変数が設定されていません。

対処

インストール後，OSを再起動していない場合は再起動してください。再起動後もエラーが発生する場合は，ナビゲーション プラットフォームをインストールし直してください。

なお，再インストール後も同じエラーが発生する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ50855-E

ユーザセットアッププロパティファイルの読み込みに失敗しました。表示されたパスにアクセス権限があることを確認してください。(ユーザセットアッププロパティファイルのパス=ユーザセットアッププロパティファイルの絶対パス)

要因

ユーザセットアッププロパティファイルの読み込みに失敗しました。

対処

メッセージに表示されたパスに，アクセス権限があることを確認してから再度コマンドを実行してください。

KDCZ50856-E

ユーザセットアッププロパティが不正です。プロパティの値を指定できる値に修正してください。(プロパティ=値が不正なユーザセットアッププロパティのキー, 指定された値=指定された値, 指定できる値=指定できる値)

要因

ユーザセットアッププロパティファイルに指定された値が，指定できる値ではありません。

対処

メッセージに表示されたプロパティの値を，指定できる値に修正してから再度コマンドを実行してください。

KDCZ50857-E

ナビゲーション プラットフォームのセットアップに失敗しました。

要因

ナビゲーション プラットフォームのセットアップ処理中にエラーが発生しました。

対処

一緒に出力されているエラーメッセージを基にエラー原因を解消したあと，ナビゲーション プラットフォームをアンセットアップしてから，再度npsetupコマンドを実行してください。

エラー原因を解消できない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ50858-E

ナビゲーション プラットフォームのアンセットアップに失敗しました。

要因

ナビゲーション プラットフォームのアンセットアップ処理中にエラーが発生しました。

対処

次の手順で，ナビゲーション プラットフォームをアンセットアップしてください。

手順

OSを再起動します。

「ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ¥spool¥ucnpstatus」のファイルを削除します。

ナビゲーション プラットフォームをアンインストールします。

ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリを削除します。

KDCZ50859-E

ナビゲーション プラットフォームの起動に失敗しました。

要因

ナビゲーション プラットフォームの起動処理中にエラーが発生しました。

対処

一緒に出力されているエラーメッセージを基にエラー原因を解消したあと，ナビゲーション プラットフォームを停止してから，再度npstartコマンドを実行してください。

エラー原因を解消できない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ50860-E

ナビゲーション プラットフォームの停止に失敗しました。

要因

ナビゲーション プラットフォームの停止処理中にエラーが発生しました。

対処

一緒に出力されているエラーメッセージを基にエラー原因を解消してから，再度npstopコマンドを実行してください。

エラー原因を解消できない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ50999-E

コマンドがエラー終了しました。

The command has ended with error.

要因

コマンドがエラー終了しました。

対処

一緒に出力されているメッセージを参照して，エラーの原因を取り除いてください。

KDCZ58006-E

データベースのシステム共通定義ファイルの設定に失敗しました。(詳細情報:メッセージ=エラーメッセージ)

要因

データベースのシステム共通定義ファイルの設定に失敗しました。

対処

詳細情報，および一緒に出力されているエラーメッセージの内容を参照し，障害要因を取り除いてください。

KDCZ58008-E

データベースの初期設定ファイルの設定に失敗しました。(詳細情報:メッセージ=エラーメッセージ)

要因

データベースの初期設定ファイルの設定に失敗しました。

対処

詳細情報，および一緒に出力されているエラーメッセージの内容を参照し，障害要因を取り除いてください。

KDCZ58009-E

データベースの実行環境定義ファイルの設定に失敗しました。(詳細情報:メッセージ=データベースの実行環境定義ファイルの設定失敗に対する詳細エラー情報)

要因

データベースの実行環境定義ファイルの設定に失敗しました。

対処

詳細情報，および一緒に出力されているエラーメッセージの内容を参照し，障害要因を取り除いてください。

KDCZ58051-E

ポータルプロジェクトの作成に失敗しました。(詳細情報:メッセージ=エラーメッセージ)

要因

ポータルプロジェクトの作成に失敗しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ58054-E

Portal Managerのセットアップに失敗しました。(詳細情報:メッセージ=エラーメッセージ)

要因

Portal Managerのセットアップに失敗しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ58055-E

Portal Manager用のユーザプロパティファイルの設定に失敗しました。(詳細情報:メッセージ=エラーメッセージ)

要因

Portal Manager用のユーザプロパティファイルの設定に失敗しました。

対処

詳細情報を参照し，障害要因を取り除いてください。

KDCZ58056-E

Portal Manager用のショートカットファイルの設定に失敗しました。(詳細情報:メッセージ=エラーメッセージ)

要因

Portal Manager用のショートカットファイルの設定に失敗しました。

対処

詳細情報を参照し，障害要因を取り除いてください。

KDCZ58057-E

Portal Manager用のセキュリティポリシーファイルの設定に失敗しました。(詳細情報:メッセージ=エラーメッセージ)

要因

Portal Manager用のセキュリティポリシーファイルの設定に失敗しました。

対処

詳細情報，および一緒に出力されているエラーメッセージの内容を参照し，障害要因を取り除いてください。

KDCZ58084-E

リソースアダプタのインポートに失敗しました。

要因

リソースアダプタのインポートに失敗しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ58085-E

リソースアダプタのデプロイに失敗しました。

要因

リソースアダプタのデプロイに失敗しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ58086-E

リソースアダプタ用のConnector属性ファイルの設定に失敗しました。(詳細情報:メッセージ=エラーメッセージ)

要因

リソースアダプタ用のConnector属性ファイルの設定に失敗しました。

対処

詳細情報を参照し，障害要因を取り除いてください。

KDCZ58087-E

リソースアダプタのプロパティの設定に失敗しました。

要因

リソースアダプタのプロパティの設定に失敗しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ58203-E

J2EEサーバの削除に失敗しました。(詳細情報:メッセージ=エラーメッセージ)

要因

J2EEサーバの削除に失敗しました。

対処

詳細情報，および一緒に出力されているエラーメッセージの内容を参照し，障害要因を取り除いてください。

KDCZ58210-E

ポータルプロジェクトの削除に失敗しました。(詳細情報:メッセージ=エラーメッセージ)

要因

ポータルプロジェクトの削除に失敗しました。

対処

詳細情報，および一緒に出力されているエラーメッセージの内容を参照し，障害要因を取り除いてください。

KDCZ58411-E

リソースアダプタの起動に失敗しました。

要因

リソースアダプタの起動に失敗しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ58803-E

フレームワークの処理でエラーが発生しました。(エラー=フレームワークで発生したエラーの情報)

要因

フレームワークの処理でエラーが発生しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ58804-E

コマンド実行中に発生したエラーのメッセージ

要因

コマンド実行中にエラーが発生しました。

対処

一緒に表示されたメッセージを基にエラーの原因を解消してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ58893-E

ファイルのコピーに失敗しました。(詳細情報:メッセージ=エラーメッセージ)

要因

ファイルのコピーに失敗しました。

対処

詳細情報を参考にして，失敗の原因を取り除いてください。

KDCZ58896-E

ディレクトリのコピーに失敗しました。(詳細情報:メッセージ=エラーメッセージ)

要因

ディレクトリのコピーに失敗しました。

対処

詳細情報を参考にして，失敗の原因を取り除いてください。

KDCZ58897-E

ディレクトリの削除に失敗しました。(詳細情報:メッセージ=エラーメッセージ)

要因

ディレクトリの削除に失敗しました。

対処

詳細情報を参考にして，失敗の原因を取り除いてください。

KDCZ59801-E

実行権限のチェック中にエラーが発生しました。

要因

実行権限のチェック中にエラーが発生しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ59806-E

セットアップ結果ファイルの読み込みに失敗しました。(詳細情報:ファイルパス=セットアップ結果ファイルのパス)

要因

セットアップ結果ファイルの読み込みに失敗しました。

対処

詳細情報のファイルパスにアクセスできるか確認してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ59820-E

システムセットアップメッセージファイルの読み込みに失敗しました。

要因

システムセットアップメッセージファイルの読み込みに失敗しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ59821-E

システムセットアッププロパティファイルの読み込みに失敗しました。

要因

システムセットアッププロパティファイルの読み込みに失敗しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ59822-E

セットアップ結果ファイルの出力に失敗しました。表示されたファイルパスに書き込み権限があることを確認してください。(セットアップ結果ファイルのパス=セットアップ結果ファイルの絶対パス)

要因

セットアップ結果ファイルの出力に失敗しました。

対処

メッセージに表示されたパスに書き込み権限があることを確認してから，再度コマンドを実行してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ59823-E

ナビゲーション プラットフォーム状態ファイルの削除に失敗しました。(ナビゲーション プラットフォーム状態ファイルのパス=ナビゲーション プラットフォーム状態ファイルの絶対パス)

要因

ナビゲーション プラットフォーム状態ファイルの削除に失敗しました。

対処

メッセージに表示されたパスのファイルを削除してください。

KDCZ59824-E

予期しないエラーが発生しました。(エラー=エラー情報)

要因

予期しないエラーが発生しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ59825-E

ホスト名の取得に失敗しました。

要因

ホスト名の取得に失敗しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

5　KDCZ60000〜KDCZ69999のメッセージ

この章では，ナビゲーション プラットフォームが出力するメッセージのうち，KDCZ60000〜KDCZ69999のメッセージについて説明します。

5.1　メッセージ一覧

KDCZ60001-I

コマンド名 コマンドの引数

要因

実行したコマンドの名称と引数を出力します。

KDCZ60101-I

データベースをセットアップします。

要因

データベースをセットアップします。

KDCZ60103-I

J2EEサーバをセットアップします。

要因

J2EEサーバをセットアップします。

KDCZ60104-I

ナビゲーション プラットフォームを初期設定します。

要因

ナビゲーション プラットフォームを初期設定します。

KDCZ60105-I

Webサーバをセットアップします。

要因

Webサーバをセットアップします。

KDCZ60121-I

J2EEサーバをアンセットアップします。

要因

J2EEサーバをアンセットアップします。

KDCZ60123-I

データベースをアンセットアップします。

要因

データベースをアンセットアップします。

KDCZ60141-I

データベースサービスを起動します。

要因

データベースサービスを起動します。

KDCZ60142-I

データベースを起動します。

要因

データベースを起動します。

KDCZ60146-I

J2EEサーバを起動します。

要因

J2EEサーバを起動します。

KDCZ60147-I

ナビゲーション プラットフォームのアプリケーションを起動します。

要因

ナビゲーション プラットフォームのアプリケーションを起動します。

KDCZ60148-I

Webサーバを起動します。

要因

Webサーバを起動します。

KDCZ60149-I

ユーザプラグインのアプリケーションを起動します。

要因

ユーザプラグインのアプリケーションを起動します。

KDCZ60161-I

Webサーバを停止します。

要因

Webサーバを停止します。

KDCZ60162-I

J2EEサーバを停止します。

要因

J2EEサーバを停止します。

KDCZ60163-I

PRFデーモンを停止します。

要因

PRFデーモンを停止します。

KDCZ60166-I

データベースを停止します。

要因

データベースを停止します。

KDCZ60167-I

データベースサービスを停止します。

要因

データベースサービスを停止します。

KDCZ60180-I

データベース利用状況確認コマンドが正常に終了しました。

要因

nppddbstコマンド（データベースの利用状況確認）が正常に終了しました。

KDCZ60181-I

データベース拡張コマンドが正常に終了しました。

要因

npextendrdareaコマンド（データベースの拡張）が正常に終了しました。

KDCZ68101-E

データベースのセットアップに失敗しました。

要因

データベースのセットアップに失敗しました。

対処

ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ¥PP¥DB¥hirdb_e_EP0¥PDISTUP¥spool¥pdi_err.txtにメッセージが出力されている場合は，ファイルに出力されているメッセージに応じて，次の対処を実施してください。

KFPX29612-E，またはKFPX29613-Eのメッセージが出力されている場合

ディスクの空き容量が不足しています。ナビゲーション プラットフォームをインストールしたドライブに10GB以上の空き容量を確保してください。

KFPX29618-Eのメッセージに続いて，KFPS01812-Eのメッセージが出力されている場合

ユーザセットアッププロパティファイル（ucnp_setup_user.properties）のucnp.setup.server.db.portプロパティに指定したポート番号が，ほかのアプリケーションなどで使用中のおそれがあります。使用中のポート番号を解放するか，ucnp.setup.server.db.portプロパティの値を変更してください。

ファイルが出力されていない場合は，KDCZ58804-Eのメッセージに従い，エラーの原因を解消してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ68102-E

データベースのセットアップに失敗しました。

要因

データベースのセットアップに失敗しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ68103-E

J2EEサーバのセットアップに失敗しました。

要因

J2EEサーバのセットアップに失敗しました。

対処

一緒に表示されたKDCZ58804-Eのメッセージを基にエラーの原因を解消してください。また，メモリが不足している場合は，空きメモリの容量を増やしてください。

次のメッセージが出力されている場合は，ユーザセットアッププロパティファイル（ucnp_setup_user.properties）で指定したポート番号が，ほかのアプリケーションなどで使用中のおそれがあります。出力されているメッセージに応じて，使用中のポート番号を解放してください。

KDJE39017-Eのメッセージが出力されている場合

ucnp.setup.server.cosminexus.ejbserver.http.portプロパティに指定したポート番号が，使用中のおそれがあります。

KDJE30061-Eのメッセージが出力されている場合

ucnp.setup.server.cosminexus.ejbserver.rmi.naming.portプロパティに指定したポート番号が，使用中のおそれがあります。

KDCZ58804-Eのメッセージが出力されている場合

ucnp.setup.server.cosminexus.webserver.connector.ajp13.portプロパティに指定したポート番号が，使用中のおそれがあります。

イベントログ（アプリケーションログ）にNavigation Platform J2EE Serverのエラーメッセージが出力されている場合は，メッセージを参照してエラーの原因を解消してください。

ユーザ認証を利用するシステム構成でセットアップした場合は，次のことも確認してください。

ユーザセットアッププロパティファイル（ucnp_setup_user.properties）のucnp.setup.server.jp1auth.virtual.hostnameプロパティに指定した論理ホスト名が正しいか

JP1/Baseのセットアップおよび起動が完了しているか

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ68104-E

ナビゲーション プラットフォームの初期設定に失敗しました。

要因

ナビゲーション プラットフォームの初期設定に失敗しました。

対処

KDCZ58804-Eのメッセージが表示されている場合は，メッセージの内容を基にエラーの原因を解消してください。

KDCZ58804-Eのメッセージが表示されていない場合，および問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ68105-E

Webサーバのセットアップに失敗しました。

要因

Webサーバのセットアップに失敗しました。

対処

ユーザセットアッププロパティファイル（ucnp_setup_user.properties）のucnp.setup.server.cosminexus.hws.http.portプロパティに指定したポート番号が，ほかのアプリケーションなどで使用中のおそれがあります。使用中のポート番号を解放してください。

そのほかの要因でエラーが発生している場合は，一緒に表示されたKDCZ58804-Eのメッセージを基にエラーの原因を解消してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ68106-E

JP1/Baseがインストールされていません。

要因

ユーザ認証に必要なJP1/Baseがインストールされていません。

対処

ユーザセットアッププロパティファイル（ucnp_setup_user.properties）のucnp.setup.server.ldap.directory.kindプロパティに「JP1Auth」を指定している場合は，先にJP1/Baseをインストール，セットアップ，起動してから実行してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ68107-E

サービスの関連づけに失敗しました

要因

サービスの関連づけに失敗しました。

対処

一緒に表示されたKDCZ58804-Eのメッセージを基にエラーの原因を解消してください。ナビゲーション プラットフォームが提供するWindowsサービスが存在しない場合は，再度上書きインストールを実行してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ68121-E

J2EEサーバのアンセットアップに失敗しました。

要因

J2EEサーバのアンセットアップに失敗しました。

対処

一緒に表示されたKDCZ58804-Eのメッセージを基にエラーの原因を解消してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ68123-E

データベースのアンセットアップに失敗しました。

要因

データベースのアンセットアップに失敗しました。

対処

一緒に表示されたKDCZ58804-Eのメッセージを基にエラーの原因を解消してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ68141-E

データベースサービスの起動に失敗しました。

要因

データベースサービスの起動に失敗しました。

対処

一緒に表示されたKDCZ58804-Eのメッセージを基にエラーの原因を解消してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ68142-E

データベースの起動に失敗しました。

要因

データベースの起動に失敗しました。

対処

一緒に表示されたKDCZ58804-Eのメッセージを基にエラーの原因を解消してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KFPS01812-Eのメッセージが出力されている場合

ユーザセットアッププロパティファイル（ucnp_setup_user.properties）のucnp.setup.server.db.portプロパティに指定したポート番号が，ほかのアプリケーションなどで使用中のおそれがあります。使用中のポート番号を解放してください。

KFPS05074-Eのメッセージが出力されている場合

データベースが使用中のため，通常停止できません。-fオプションを指定してnpstopコマンドを実行し，強制停止してください。

KDCZ68146-E

J2EEサーバの起動に失敗しました。

要因

J2EEサーバの起動に失敗しました。

対処

一緒に表示されたKDCZ58804-Eのメッセージを基にエラーの原因を解消してください。また，メモリが不足している場合は，空きメモリの容量を増やしてください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

次のメッセージが出力されている場合は，ユーザセットアッププロパティファイル（ucnp_setup_user.properties）で指定したポート番号が，ほかのアプリケーションなどで使用中のおそれがあります。出力されているメッセージに応じて，使用中のポート番号を解放してください。

KDJE39017-Eのメッセージが出力されている場合

ucnp.setup.server.cosminexus.ejbserver.http.portプロパティに指定したポート番号が，使用中のおそれがあります。

KDJE30061-Eのメッセージが出力されている場合

ucnp.setup.server.cosminexus.ejbserver.rmi.naming.portプロパティに指定したポート番号が，使用中のおそれがあります。

KDCZ58804-Eのメッセージが出力されている場合

ucnp.setup.server.cosminexus.webserver.connector.ajp13.portプロパティに指定したポート番号が，使用中のおそれがあります。

イベントログ（アプリケーションログ）にNavigation Platform J2EE Serverのエラーメッセージが出力されている場合は，メッセージを参照してエラーの原因を解消してください。

ユーザ認証を利用するシステム構成の場合は，次のことも確認してください。

セットアップ時の場合

ユーザセットアッププロパティファイル（ucnp_setup_user.properties）のucnp.setup.server.jp1auth.virtual.hostnameプロパティに指定した論理ホスト名が正しいか

システム起動時の場合

ユーザプロパティファイル（ucnp_user.properties）のucnp.base.server.jp1auth.virtualhostnameプロパティに指定した論理ホスト名が正しいか

ユーザプロパティファイル（ucnp_user.properties）のucnp.base.server.jp1auth.legacyプロパティ，またはucnp.base.server.jp1auth.system.resource.groupプロパティが指定されている場合，設定されている値が正しいか

JP1/Baseのセットアップおよび起動が完了しているか

KDCZ68147-E

ナビゲーション プラットフォームのアプリケーションの起動に失敗しました。

要因

ナビゲーション プラットフォームのアプリケーションの起動に失敗しました。

対処

一緒に表示されたKDCZ58804-Eのメッセージを基にエラーの原因を解消してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ68148-E

Webサーバの起動に失敗しました。

要因

Webサーバの起動に失敗しました。

対処

ユーザセットアッププロパティファイル（ucnp_setup_user.properties）のucnp.setup.server.cosminexus.hws.http.portプロパティに指定したポート番号が，ほかのアプリケーションなどで使用中のおそれがあります。使用中のポート番号を解放してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ68149-E

Navigation Platform Start Serviceサービスの自動起動解除に失敗しました。

要因

Navigation Platform Start Serviceサービスの自動起動解除に失敗しました。

対処

一緒に表示されたKDCZ58804-Eのメッセージを基にエラーの原因を解消してください。

Navigation Platform Start Serviceサービスが存在しない場合は，再度ナビゲーション プラットフォームの上書きインストールを実行してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ68150-E

サービスの関連づけ解除に失敗しました。

要因

サービスの関連づけ解除に失敗しました。

対処

一緒に表示されたKDCZ58804-Eのメッセージを基にエラーの原因を解消してください。ナビゲーション プラットフォームが提供するWindowsサービスが存在しない場合は，再度ナビゲーション プラットフォームの上書きインストールを実行してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ68151-E

ユーザプラグインのアプリケーションの起動に失敗しました。

要因

ユーザプラグインのアプリケーションの起動に失敗しました。

対処

一緒に表示されたKDCZ58804-Eのメッセージを基にエラーの原因を解消してください。

問題が解決しない場合は問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ68161-E

Webサーバの停止に失敗しました。

要因

Webサーバの停止に失敗しました。

対処

一緒に表示されたKDCZ58804-Eのメッセージを基にエラーの原因を解消してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ68162-E

J2EEサーバの停止に失敗しました。

要因

J2EEサーバの停止に失敗しました。

対処

一緒に表示されたKDCZ58804-Eのメッセージを基にエラーの原因を解消してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ68163-E

PRFデーモンの停止に失敗しました。

要因

PRFデーモンの停止に失敗しました。

対処

一緒に表示されたKDCZ58804-Eのメッセージを基にエラーの原因を解消してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ68166-E

データベースの停止に失敗しました。

要因

データベースの停止に失敗しました。

対処

一緒に表示されたKDCZ58804-Eのメッセージを基にエラーの原因を解消してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ68167-E

データベースサービスの停止に失敗しました。

要因

データベースサービスの停止に失敗しました。

対処

一緒に表示されたKDCZ58804-Eのメッセージを基にエラーの原因を解消してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ68168-E

Navigation Platform J2EE Serverサービスの停止に失敗しました。

要因

Navigation Platform J2EE Serverサービスの停止に失敗しました。

対処

イベントログ（アプリケーションログ）にNavigation Platform J2EE Serverのエラーメッセージが出力されている場合はメッセージを参照して，エラーの原因を取り除いてください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ68170-E

Navigation Platform Start Serviceサービスが起動しているためコマンドの実行に失敗しました。Navigation Platform Start Serviceサービスを停止してください。

要因

現在のナビゲーション プラットフォームの状態では実行できないコマンドを実行しました。

対処

Windowsの管理ツールのサービスを開き，Navigation Platform Start Serviceサービスを停止してください。

KDCZ68180-E

データベースの利用状況を確認できません。

要因

データベースの利用状況を確認できませんでした。

対処

nppddbstコマンド（データベースの利用状況確認）を再度実行してください。それでも失敗する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ68181-E

データベースの解析に失敗しました。

要因

データベースの解析中にエラーが発生しました。次の要因が考えられます。

データベースへのアクセス時にエラーが発生した

ファイルへのアクセスに失敗した

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ68182-E

RDエリアのシステムファイルの作成に失敗しました。

要因

RDエリアのシステムファイルを作成することができません。次の要因が考えられます。

システムファイルを作成するための容量が不足している

対処

システムファイルを作成するのに十分な容量があるかどうかを確認し，少ない場合は容量を増やしてください。

容量を確認してから，nppddbstコマンド（データベースの利用状況確認）を再度実行してください。

それでも失敗する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ68183-E

RDエリア作成用ファイルの作成に失敗しました。

要因

RDエリア作成用の制御ファイルを作成することができません。次の要因が考えられます。

制御ファイルの作成パスのアクセス権限がない

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ68184-E

RDエリアの作成処理に失敗しました。

要因

npextendrdareaコマンド（データベースの拡張）でRDエリアの作成処理に失敗しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ68185-E

データベース利用状況確認コマンドが失敗しました。

要因

nppddbstコマンド（データベースの利用状況確認）の実行中にエラーが発生しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ68186-E

データベース拡張コマンドが失敗しました。

要因

npextendrdareaコマンド（データベースの拡張）の実行中にエラーが発生しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ68189-E

データベースの拡張回数上限を超過するため，拡張できません。

要因

データベースの拡張回数の上限を超過するため，拡張できません。

6　KDCZ70000〜KDCZ79999のメッセージ

この章では，ナビゲーション プラットフォームが出力するメッセージのうち，KDCZ70000〜KDCZ79999のメッセージについて説明します。

6.1　メッセージ一覧

KDCZ70003-E

トレースファイルの出力に失敗しました。トレースファイルパスのアクセス権限を確認してください。(トレースファイルのパス=トレースファイルの絶対パス)

要因

トレースファイルの出力に失敗しました。

対処

トレースファイルパスのアクセス権限を確認してください。なお，トレースファイルを参照している場合は，参照を解除してください。

KDCZ70005-I

データベースの起動処理を開始します。

要因

データベースの起動処理を開始します。

KDCZ70007-I

データベースの停止処理を開始します。

要因

データベースの停止処理を開始します。

KDCZ70009-I

業務コンテンツのエクスポート処理を開始します。(業務コンテンツのエクスポートファイルのパス=業務コンテンツのエクスポートファイルの絶対パス)

要因

業務コンテンツのエクスポート処理を開始します。

KDCZ70021-I

Usage: npdatabackup outputDirectory

要因

npdatabackupコマンドの書式を示します。

対処

書式に従ってコマンドを実行してください。

KDCZ70022-E

データベースの起動処理に失敗しました。

要因

データベースの起動処理に失敗しました。

対処

ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ¥logs¥ucnp_databackup_trace[N].logファイル（[N]：ファイル面数）に出力されているエラーメッセージの内容を参照して，失敗の原因を取り除いてください。その後，npstopコマンドでナビゲーション プラットフォームを停止してから，npdatabackupコマンドを再度実行してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ70023-E

設定ファイルまたは静的ファイルのバックアップに失敗しました。

要因

設定ファイルまたは静的ファイルのバックアップに失敗しました。

対処

バックアップ元のファイルにアクセス権限がない，またはバックアップ先のディスクの空き容量が不足しているおそれがあります。次のように対処してください。

バックアップ元のファイルにアクセス権がない場合

ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ¥logs¥ucnp_databackup_trace[N].log（[N]：ファイル面数）に出力されているエラーメッセージの内容を参照して，失敗の原因を取り除いてから，npdatabackupコマンドを再度実行してください。

バックアップ先のディスクの空き容量が不足している場合

バックアップ先のディスクの空き容量を確保してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ70024-E

データベースの停止処理に失敗しました。バックアップ処理は正常に終了しています。

要因

データベースの停止処理に失敗しました。バックアップ処理は正常に終了しています。

対処

ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ¥logs¥ucnp_databackup_trace[N].logファイル（[N]：ファイル面数）に出力されているエラーメッセージの内容を参照して，失敗の原因を取り除いてからnpstopコマンドで停止してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ70025-I

データバックアップコマンドが正常に終了しました。

要因

npdatabackupコマンドが正常に終了しました。

KDCZ70026-E

指定されたデータバックアップ先ディレクトリのパスが存在しません。(データバックアップ先ディレクトリのパス=パラメタに指定されたデータバックアップ先ディレクトリの絶対パス)

要因

指定されたデータバックアップ先ディレクトリのパスが存在しません。

対処

メッセージに表示されているディレクトリのパスが存在することを確認してください。存在しない場合，ディレクトリを作成し，再度npdatabackupコマンドを実行してください。

KDCZ70027-I

設定ファイルおよび静的ファイルのバックアップを開始します。

要因

設定ファイルおよび静的ファイルのバックアップを開始します。

KDCZ70028-E

指定されたデータバックアップ先ディレクトリにファイルまたはディレクトリが存在します。ディレクトリ内のファイルを全て削除し，再度データバックアップコマンドを実行してください。(データバックアップ先ディレクトリのパス=パラメタに指定されたデータバックアップ先ディレクトリの絶対パス)

要因

指定されたデータバックアップ先ディレクトリに，ファイルまたはディレクトリが存在します。

対処

メッセージに表示されているディレクトリのパス内のファイルまたはディレクトリをすべて削除し，再度npdatabackupコマンドを実行してください。

KDCZ70029-E

業務コンテンツのエクスポート処理に失敗しました。(業務コンテンツのエクスポートファイルのパス=業務コンテンツのエクスポートファイルの絶対パス)

要因

npdatabackupコマンドで業務コンテンツのエクスポート処理に失敗しました。

対処

ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ¥logs¥ucnp_databackup_trace[N].logファイル（[N]：ファイル面数）にエラーメッセージが出力されている場合は，参考にして対処してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ70030-I

インストール先情報ファイルの作成を開始します。

要因

インストール先情報ファイルの作成を開始します。

KDCZ70031-E

インストール先情報ファイルの作成に失敗しました。(作成に失敗したインストール先情報ファイルのパス=作成に失敗したインストール先情報ファイルの絶対パス)

要因

インストール先情報ファイルの作成に失敗しました。

対処

メッセージに表示されているディレクトリのアクセス権の設定を見直してください。ディレクトリにアクセス権があることを確認してから，再度コマンドを実行してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ70041-I

Usage: npdatarestore inputDirectory

要因

npdatarestoreコマンドの書式を示します。

対処

書式に従ってコマンドを実行してください。

KDCZ70042-E

指定されたデータバックアップディレクトリに業務コンテンツデータが存在しません。(ディレクトリのパス=パラメタに指定されたデータバックアップディレクトリの絶対パス)

要因

指定されたデータバックアップディレクトリに業務コンテンツデータが存在しません。

対処

メッセージに表示されているディレクトリパスが存在することを確認してください。存在しない場合，npdatabackupコマンドで作成したディレクトリを指定し，再度npdatarestoreコマンドを実行してください。

KDCZ70043-E

指定されたデータバックアップディレクトリに設定ファイルが存在しません。(データバックアップディレクトリのパス=パラメタに指定されたデータバックアップディレクトリの絶対パス)

要因

指定されたデータバックアップディレクトリに設定ファイルが存在しません。

対処

メッセージに表示されているディレクトリパスが存在することを確認してください。存在しない場合，npdatabackupコマンドで作成したディレクトリを指定し，再度npdatarestoreコマンドを実行してください。

KDCZ70044-E

バックアップ元と復元先のナビゲーション プラットフォームのバージョンが異なるため，データリストアコマンドを実行できません。(バックアップ元のバージョン=バックアップ元のナビゲーション プラットフォームのバージョン,復元先のバージョン=復元先のナビゲーション プラットフォームのバージョン)

要因

npdatabackupコマンドを実行した環境とnpdatarestoreコマンドを実行した環境のナビゲーション プラットフォームのバージョンが異なっているため，npdatarestoreコマンドで環境を復元できません。

対処

npdatabackupコマンドとnpdatarestoreコマンドを実行する環境のナビゲーション プラットフォームのバージョンを同じにしてください。

npdatarestoreコマンドを実行した環境に，業務コンテンツおよび静的ファイルの復元だけを行いたい場合は，次の手順を実行してください。

手順

データバックアップディレクトリ¥HNP¥PP¥uCPSB¥httpsd¥htdocsのフォルダおよびファイルを，ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ¥PP¥uCPSB¥httpsd¥htdocsにコピーします。

npstartコマンドを実行し，ナビゲーション プラットフォームを起動します。

コマンドのパス

ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ¥bin¥npstart

npimportコマンドを実行し，データバックアップディレクトリ¥contents.zipをインポートします。

コマンドのパス

ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ¥bin¥npimport

npdatabackupコマンドを実行した環境と同じか，それより上のバージョン，リビジョン，および限定コードのナビゲーション プラットフォームが，復元先の環境にインストールされていない場合，npimportコマンドを実行しないでください。npdatabackupコマンドを実行した環境より下のバージョン，リビジョン，および限定コードのナビゲーションプラットフォームでnpimportコマンドを実行した場合，インポートした業務コンテンツが正しく動作しないおそれがあります。

KDCZ70045-I

設定ファイルおよび静的ファイルの復元を開始します。

要因

設定ファイルおよび静的ファイルの復元を開始します。

KDCZ70046-E

設定ファイルまたは静的ファイルの復元に失敗しました。

要因

設定ファイルまたは静的ファイルの復元に失敗しました。ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ以下のファイルが参照されていることが考えられます。

対処

ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ¥logs¥ucnp_datarestore_trace[N].log（[N]：ファイル面数）に出力されているエラーメッセージの内容を参照して，失敗の原因を取り除いてから，npdatarestoreコマンドを再度実行してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ70047-E

データベースの起動処理に失敗しました。

要因

データベースの起動処理に失敗しました。

対処

ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ¥logs¥ucnp_datarestore_trace[N].logファイル（[N]：ファイル面数）に出力されているエラーメッセージの内容を参照して，失敗の原因を取り除いてください。

その後，npstopコマンドでナビゲーション プラットフォームを停止してから，npstartコマンドを再度実行し，npimportコマンドでnpdatabackupコマンド実行時に指定したディレクトリのパスの下にあるcontents.zipをインポートしてください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ70048-I

業務コンテンツのインポート処理を開始します。(業務コンテンツのインポートファイルのパス=業務コンテンツのインポートファイルの絶対パス)

要因

業務コンテンツのインポート処理を開始します。

KDCZ70049-E

業務コンテンツのインポート処理に失敗しました。(業務コンテンツのインポートファイルのパス=業務コンテンツのインポートファイルの絶対パス)

要因

npdatarestoreコマンドで業務コンテンツのインポート処理に失敗しました。

対処

ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ¥logs¥ucnp_datarestore_trace[N].logファイル（[N]：ファイル面数）にエラーメッセージが出力されている場合は，参考にして対処してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ70050-I

ナビゲーション プラットフォームの起動処理を開始します。

要因

ナビゲーション プラットフォームの起動処理を開始します。

KDCZ70051-E

ナビゲーション プラットフォームの起動処理に失敗しました。

要因

ナビゲーション プラットフォームの起動処理に失敗しました。

対処

ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ¥logs¥ucnp_setup_trace[N].logファイル（[N]：ファイル面数）に出力されているエラーメッセージの内容を参照して，失敗の原因を取り除いてください。

その後，npstopコマンドでナビゲーション プラットフォームを停止してから，npstartコマンドを実行してナビゲーション プラットフォームを起動し，バックアップデータが正しく復元されていることを確認してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ70052-I

データリストアコマンドが正常に終了しました。

要因

npdatarestoreコマンドが正常に終了しました。

KDCZ70053-E

バックアップ元と復元先のナビゲーション プラットフォームのインストール先が異なるため，データリストアコマンドを実行できません。(バックアップ元のインストールディレクトリのパス=バックアップ元のナビゲーション プラットフォームのインストールディレクトリの絶対パス,復元先のインストールディレクトリのパス=復元先のナビゲーション プラットフォームのインストールディレクトリの絶対パス)

要因

npdatabackupコマンドを実行した環境とnpdatarestoreコマンドを実行した環境のナビゲーション プラットフォームのインストール先が異なっています。

対処

npdatabackupコマンドとnpdatarestoreコマンドを実行する環境のナビゲーション プラットフォームのバージョンを同じにしてください。

npdatarestoreコマンドを実行した環境に，業務コンテンツおよび静的ファイルの復元だけを行いたい場合は，次の手順を実行してください。

手順

データバックアップディレクトリ¥HNP¥PP¥uCPSB¥httpsd¥htdocsのフォルダおよびファイルを，ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ¥PP¥uCPSB¥httpsd¥htdocsにコピーします。

npstartコマンドを実行し，ナビゲーション プラットフォームを起動します。

コマンドのパス

ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ¥bin¥npstart

npimportコマンドを実行し，データバックアップディレクトリ¥contents.zipをインポートします。

コマンドのパス

ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ¥bin¥npimport

npdatabackupコマンドを実行した環境と同じか，それより上のバージョン，リビジョン，および限定コードのナビゲーション プラットフォームが，復元先の環境にインストールされていない場合，npimportコマンドを実行しないでください。npdatabackupコマンドを実行した環境より下のバージョン，リビジョン，および限定コードのナビゲーションプラットフォームでnpimportコマンドを実行した場合，インポートした業務コンテンツが正しく動作しないおそれがあります。

KDCZ70054-E

指定されたデータバックアップディレクトリにインストール先情報ファイルが存在しません。(ディレクトリのパス=パラメタに指定されたデータバックアップディレクトリの絶対パス)

要因

指定されたデータバックアップディレクトリにインストール先情報ファイルが存在しません。

対処

メッセージに表示されているディレクトリパスが存在することを確認してください。存在しない場合，npdatabackupコマンドで作成したディレクトリを指定し，再度npdatarestoreコマンドを実行してください。

KDCZ70081-E

他のナビゲーション プラットフォームのコマンドを実行中です。実行中のコマンドがない場合は，排他ロックディレクトリを削除してからコマンドを再度実行してください。(排他ロックディレクトリのパス=排他ロックディレクトリの絶対パス)

要因

ほかのナビゲーション プラットフォームのコマンドを実行中です。

対処

実行中のコマンドの終了を待ってから，コマンドを再度実行してください。実行中のコマンドがない場合は，メッセージに表示されている排他ロックディレクトリを削除してからコマンドを再度実行してください。

KDCZ70084-E

ナビゲーション プラットフォームが現在のナビゲーションプラットフォームの状態状態のため，コマンド種別コマンドを実行できません。ナビゲーション プラットフォームを起動してから，再度コマンドを実行してください。

要因

現在のナビゲーション プラットフォームの状態では実行できないコマンドを実行しました。

対処

ナビゲーションプラットフォームの状態に応じて，次のどれかの対処を実施してください。

停止または部分起動の場合

npstartコマンドで起動してから，コマンドを再度実行してください。

起動エラーの場合

KDCZ50859-Eで異常終了した場合

エラーメッセージを基にエラーの原因を解決してください。その後，npstopコマンドでナビゲーション プラットフォームを停止してから，再度npstartコマンドで起動してください。もしエラーの原因を解決できない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ50859-E以外で異常終了した場合

エラーメッセージを基にエラーの原因を解決し，再度npstartコマンドを実行してください。

停止エラーの場合

KDCZ50860-Eで異常終了した場合

エラーメッセージを基にエラーの原因を解決してから，再度npstopコマンドを実行してください。エラーの原因を解決できない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

ナビゲーション プラットフォームを起動させ続けることでリソースが枯渇するおそれがあるなど，強制的にナビゲーション プラットフォームを停止する必要がある場合は，-fオプションを指定してnpstopコマンドを実行し，強制的に停止してください。

KDCZ50860-E以外で異常終了した場合

エラーメッセージを基にエラーの原因を解決し，再度npstopコマンドを実行してください。

KDCZ70085-E

ナビゲーション プラットフォームが現在のナビゲーション プラットフォームの状態状態のため，セットアップコマンドを実行できません。ナビゲーション プラットフォームをアンセットアップしてから，再度コマンドを実行してください。

要因

現在のナビゲーション プラットフォームの状態では，npsetupコマンドは実行できません。

対処

ナビゲーション プラットフォームをセットアップし直す場合は，いったんアンセットアップしてから再度セットアップしてください。

KDCZ70086-E

ナビゲーション プラットフォームが現在のナビゲーション プラットフォームの状態状態のため，コマンド種別コマンドを実行できません。

要因

現在のナビゲーション プラットフォームの状態では実行できないコマンドを実行しました。

対処

現在のナビゲーション プラットフォームの状態に応じて，次のどれかの対処を実施してください。

セットアップが完了していない場合

ナビゲーション プラットフォームをセットアップしてから，コマンドを再度実行してください。

アンセットアップエラーの場合

npunsetupコマンドが異常終了したときに出力されたエラーメッセージに応じて，次のとおり対処してください。

KDCZ50858-Eで異常終了した場合

次の手順でナビゲーション プラットフォームをアンインストールしてください。その後，ナビゲーション プラットフォームを再度インストールしてセットアップしてください。

OSを再起動する。

「ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ¥spool¥ucnpstatus」のファイルを削除する。

ナビゲーション プラットフォームをアンインストールする。

ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリを削除する。

KDCZ50858-E以外で異常終了した場合

エラーメッセージを基にエラーの原因を解決し，再度npunsetupコマンドを実行してください。

KDCZ70087-E

引数で指定したパスに誤りがあります。パスに特殊文字および制御文字は指定できません。

要因

引数で指定したパスに誤りがあります。パスに次の文字は指定できません。

「&」，「|」，「!」，「<」，「>」，「^」，「%」，「*」，「?」

制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F）

対処

指定するパスを見直してから，再度コマンドを実行してください。引用符（"）については，対応づけを見直してください。また，次の文字については，ディレクトリ名およびファイル名には指定できません。

「|」，「<」，「>」，「*」，「?」

KDCZ70702-I

トラブルシュート情報一括収集コマンドが正常に終了しました。

要因

npsnapshotlogコマンドが正常に終了しました。

KDCZ70704-I

Usage: npsnapshotlog outputDirectory

要因

npsnapshotlogコマンドの書式を示します。

対処

書式に従ってコマンドを実行してください。

KDCZ70705-E

すでにトラブルシュート情報一括収集コマンドが起動しています。

要因

すでにnpsnapshotlogコマンドが起動しています。

対処

すでにnpsnapshotlogコマンドを実行中の場合は，実行中のコマンドが終了してから，再度コマンドを実行してください。

コマンドを実行中でない場合は，ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ¥spool¥lock¥npsnapshotlog¥runningディレクトリを削除してから，再度コマンドを実行してください。

コマンドが実行されていないことは，Windowsのタスクマネージャの［アプリケーション］タブで確認できます。「管理者：Command Prompt」から始まるタスクがnpsnapshotlogコマンドのタスクでないことを確認してください。

KDCZ70706-E

トラブルシュート情報一括収集コマンドの設定ファイルの読み込みに失敗しました。(設定ファイルのパス=トラブルシュート情報一括収集コマンドの設定ファイルの絶対パス)

要因

npsnapshotlogコマンドの設定ファイルの読み込みに失敗しました。

対処

設定ファイルのパスに表示されたファイルが存在するか確認してください。ファイルが存在しない場合，マニュアル「ナビゲーション プラットフォーム 導入から運用まで」のトラブルが発生した場合の対処の説明を参照し，snapshotログ収集先対象定義ファイル（ucnpsnapshotlog.conf，ucnpsnapshotlog.2.conf）をコピーしてください。

KDCZ70707-E

指定されたパラメタの出力先ディレクトリに，すでにファイルが存在しています。(ファイルパス=絶対ファイルパス)

要因

指定されたパラメタの出力先ディレクトリに，すでにファイルが存在しています。

対処

別のディレクトリを指定するか，すでにあるファイルを移動または削除してください。

KDCZ70708-W

トラブルシュート情報の取得に失敗しました。(失敗した処理=失敗した処理)

要因

トラブルシュート情報の取得に失敗しましたが，処理を続行します。

KDCZ70710-E

作業用ディレクトリが存在しません。(作業用ディレクトリのパス=作業用ディレクトリの絶対パス)

要因

作業用ディレクトリが存在しません。

対処

作業用ディレクトリのパスにディレクトリが存在することを確認してください。ディレクトリが存在しない場合，ディレクトリを作成してから，再度コマンドを実行してください。問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ70711-I

一次，二次資料の取得が完了しました。

要因

資料の取得が完了しました。

KDCZ70712-W

一部，一次，二次資料の取得に失敗しました。

要因

一部，資料の取得に失敗しましたが，処理を続行します。

KDCZ70713-W

内部ファイルの削除に失敗しました。(ファイルパス=削除に失敗したファイルの絶対パス)

要因

内部ファイルの削除に失敗しましたが，処理を続行します。

対処

ファイルパスに表示されたファイルを手動で削除してください。

KDCZ70714-E

指定された出力先ディレクトリのパスが存在しません。(出力先ディレクトリのパス=出力先ディレクトリの絶対パス)

要因

指定された出力先ディレクトリのパスが存在しません。

対処

出力先ディレクトリのパスを作成してから，再度コマンドを実行してください。

KDCZ70715-W

トラブルシュート情報一括収集コマンドを終了しました。一部，トラブルシュート情報の取得に失敗しました。

要因

一部，トラブルシュート情報の取得に失敗しましたが，処理を終了します。

対処

取得したトラブルシュート情報と一緒に，npsnapshotlogコマンドのトレースファイルも，問い合わせ窓口に送付してください。

KDCZ70716-E

トラブルシュート情報の取得に失敗しました。

要因

トラブルシュート情報の取得に失敗しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ70717-W

一次，二次資料の取得に失敗しました。

要因

資料の取得に失敗しましたが，処理を続行します。

KDCZ79056-E

ディレクトリまたはファイルの削除に失敗しました。(削除に失敗したディレクトリまたはファイルのパス=削除に失敗したディレクトリまたはファイルの絶対パス)

要因

ディレクトリまたはファイルの削除に失敗しました。メッセージに表示されているディレクトリ内のファイルまたはディレクトリが参照されていることが考えられます。

対処

ツールなどでメッセージに表示されたディレクトリまたはファイルにアクセスしていないか確認してください。ツールなどでアクセスしている場合は，ツールを終了してから再度コマンドを実行してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ79057-E

ファイルのコピーに失敗しました。(コピー元ファイルのパス=コピー元ファイルのパス, コピー先ディレクトリのパス=コピー先ディレクトリのパス)

要因

ファイルのコピーに失敗しました。

対処

メッセージに表示されているコピー元ファイルまたはコピー先ディレクトリが参照されている可能性があります。

ツールなどでメッセ—ジに表示されたコピー元ファイルまたはコピー先ディレクトリにアクセスしていないか確認してください。ツールなどでアクセスしている場合は，ツールを終了してから再度コマンドを実行してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ79058-E

ファイルの移動に失敗しました。(移動元ファイルのパス=移動元ファイルのパス, 移動先ディレクトリのパス=移動先ディレクトリのパス)

要因

ファイルの移動に失敗しました。

対処

メッセージに表示されている移動元ファイルまたは移動先ディレクトリが参照されている可能性があります。

ツールなどでメッセ—ジに表示された移動元ディレクトリまたは移動先ディレクトリにアクセスしていないか確認してください。

ツールなどでアクセスしている場合は，ツールを終了して移動元ディレクトリを移動先ディレクトリへ手動で移動してから再度コマンドを実行してください。

問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ79081-E

ナビゲーション プラットフォームの状態の取得に失敗しました。

要因

ナビゲーション プラットフォームの状態の取得に失敗しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ79082-E

ナビゲーション プラットフォームの状態の更新に失敗しました。

要因

ナビゲーション プラットフォームの状態の更新に失敗しました。

対処

問い合わせ窓口に連絡してください。

KDCZ79083-W

排他ロックディレクトリの削除に失敗しました。排他ロックディレクトリを手動で削除してください。(排他ロックディレクトリのパス=排他ロックディレクトリの絶対パス)

要因

排他ロックディレクトリの削除に失敗しましたが，処理を続行します。

対処

メッセージに表示されている排他ロックディレクトリを手動で削除してください。

付録

付録A　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

付録A.1　関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

(1)　ナビゲーション プラットフォームのマニュアル

ナビゲーション プラットフォームのマニュアルを次に示します。なお，このマニュアルの本文中では「Hitachi Navigation Platform」を省略して表記しています。

Hitachi Navigation Platform ナビゲーション プラットフォーム 導入から運用まで（3021-3-023）

ナビゲーション プラットフォームの概要，機能，構築，および運用について説明しています。

ナビゲーション プラットフォームの使用に当たっては，このマニュアルを最初にお読みください。

Hitachi Navigation Platform ナビゲーション プラットフォーム コンテンツ作成ガイド（3021-3-024）

ナビゲーション プラットフォームを使用して業務コンテンツを作成，変更，削除したり，コンテンツのアクセス権を管理したりする方法について説明しています。

Hitachi Navigation Platform ナビゲーション プラットフォーム 開発ガイド（3021-3-025）

ナビゲーション プラットフォームのプラグインおよびカスタム画面を開発する方法について説明しています。

Hitachi Navigation Platform ナビゲーション プラットフォーム メッセージ（3021-3-026）

このマニュアルです。ナビゲーション プラットフォームを使用しているときに出力されるメッセージについて説明しています。

(2)　関連ソフトウェアのマニュアル

ナビゲーション プラットフォームの関連ソフトウェアのマニュアルを次に示します。なお，このマニュアルの本文中では「JP1 Version 10」を省略して表記しています。

JP1 Version 10 JP1/Base 運用ガイド（3021-3-001）

JP1/Baseによるユーザ認証を導入する場合に必要なJP1/Baseの運用方法について説明しています。

JP1 Version 10 JP1/Base メッセージ（3021-3-002）

JP1/Baseで出力されるメッセージについて説明しています。

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド（3021-3-007）

JP1/IMを使ったシステムと連携する場合に必要なJP1/IMの導入・設計方法について説明しています。

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド（3021-3-009）

JP1/IMを使ったシステムと連携する場合に必要なJP1/IMの運用方法について説明しています。

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス（3021-3-011）

JP1/IMを使ったシステムと連携する場合に必要なJP1/IMのコマンドの使用方法について説明しています。

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Service Support 操作ガイド（3021-3-019）

JP1/IM-SSを使ったシステムと連携する場合に必要なJP1/IM-SSの運用方法について説明しています。

JP1 Version 10 JP1/Automatic Operation 画面・コマンドリファレンス（3021-3-084）

JP1/AOを使ったシステムと連携する場合に必要なJP1/AOのコマンドの使用方法について説明しています。

JP1 Version 10 JP1/Audit Management - Manager 構築・運用ガイド（3021-3-165）

監査ログの参照時に必要なJP1/Audit Management - Managerの運用方法について説明しています。

付録A.2　このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，製品名，構成ソフトウェア，および構成ソフトウェアの機能の正式名称を次のように表記しています。

表記

正式名称

Cosminexus※

uCosminexus Primary Server Base

JP1/AO

JP1/Automatic Operation

JP1/IM

JP1/IM-M

JP1/Integrated Management - Manager

JP1/IM-V

JP1/Integrated Management - View

JP1/IM-SS

JP1/Integrated Management - Service Support

組み込みデータベース

HiRDB Embedded Server Version 8

注※

uCosminexus Navigation Platformについて説明している場合は，「Cosminexus」はuCosminexus Application ServerとuCosminexus Developerの総称です。

付録A.3　英略語

このマニュアルでは，次に示す英略語を使用します。

表記

正式名称

ACL

Access Control List

DWR

Direct Web Remoting

EAR

Enterprise Archive

FQN

Fully Qualified Name

J2EE

Java 2 Platform, Enterprise Edition

JAAS

Java Authentication and Authorization Service

JDBC

Java Database Connectivity

JSP

Java Server Pages

OTS

Object Transaction Service

UAC

User Account Control

UTF

UCS Transformation Format

WAR

Web Archive

WOW64

Windows On Windows 64

XML

Extensible Markup Language

付録A.4　KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。