Hitachi Navigation Platform　ナビゲーション プラットフォーム　コンテンツ作成ガイド

手引・操作書

3021-3-024

前書き

対象製品

P-2443-4PA4 Hitachi Navigation Platform 10-00（適用OS：Windows Server 2008 R2※，Windows Server 2012※，Windows Server 2012 R2※）

P-2443-4VA4 Hitachi Navigation Platform for Developers 10-00（適用OS：Windows 7 x86，Windows 7 x64※，Windows 8 x86，Windows 8 x64※，Windows 8.1 x86，Windows 8.1 x64※）

P-242C-4PA4 JP1/Integrated Management - Navigation Platform 10-50（適用OS：Windows Server 2008 x86，Windows Server 2008 x64※，Windows Server 2008 R2※，Windows Server 2012※，Windows Server 2012 R2※）

注※　WOW64環境だけで使用できます。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

iOSは，Apple Inc.のOS名称です。

iPadは，Apple Inc.の商標です。

Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

RSAおよびBSAFEは，米国EMC コーポレーションの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Safariは，Apple Inc.の商標です。

Wi-Fiは，米国におけるWi-Fi Allianceの登録商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.

Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England. The original software is available from ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/

This product includes software developed by Andy Clark.

This product includes software developed by Ben Laurie for use in the Apache-SSL HTTP server project.

This product includes software developed by Daisuke Okajima and Kohsuke Kawaguchi (http://relaxngcc.sf.net/).

This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

This product includes software developed by Ralf S. Engelschall <rse@engelschall.com> for use in the mod_ssl project (http://www.modssl.org/).

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

This product includes software developed by the Java Apache Project for use in the Apache JServ servlet engine project (http://java.apache.org/).

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).

本製品は，米国EMC コーポレーションのRSA BSAFE(R)ソフトウェアを搭載しています。

本製品には，市販暗号プログラムとして「uCosminexus Primary Server Base」が含まれています。

当該製品の使用方法につきましては，以下のマニュアルを参照して下さい。

日立ソフトウェアマニュアル：オンラインマニュアル Cosminexus V9.5

「http://itdoc.hitachi.co.jp/Pages/document_list/manuals/cosmiv9.html」

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記

製品名

Internet Explorer

Internet Explorer 8

Windows(R) Internet Explorer(R) 8

Internet Explorer 9

Windows(R) Internet Explorer(R) 9

Internet Explorer 10

Windows(R) Internet Explorer(R) 10

Internet Explorer 11

Windows(R) Internet Explorer(R) 11

Windows

Windows 7

Windows 7 x86

Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise日本語版(32ビット版)

Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional 日本語版(32ビット版)

Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate 日本語版(32ビット版)

Windows 7 x64

Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise 日本語版(64ビット版)

Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional 日本語版(64ビット版)

Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate日本語版(64ビット版)

Windows 8

Windows 8 x86

Windows(R) 8 Enterprise 日本語版(32ビット版)

Windows(R) 8 Pro 日本語版(32ビット版)

Windows 8 x64

Windows(R) 8 Enterprise 日本語版(64ビット版)

Windows(R) 8 Pro 日本語版(64ビット版)

Windows 8.1

Windows 8.1 x86

Windows(R) 8.1 Enterprise 日本語版(32ビット版)

Windows(R) 8.1 Pro 日本語版(32ビット版)

Windows 8.1 x64

Windows(R) 8.1 Enterprise 日本語版(64ビット版)

Windows(R) 8.1 Pro 日本語版(64ビット版)

Windows Server 2008

Windows Server 2008 x86

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise 32-bit 日本語版

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 32-bit 日本語版

Windows Server 2008 x64

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise 日本語版

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 日本語版

Windows Server 2008 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter 日本語版

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise 日本語版

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard 日本語版

Windows Server 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter 日本語版

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard 日本語版

Windows Server 2012 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter 日本語版

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard 日本語版

発行

2014年9月　3021-3-024

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2014, Hitachi, Ltd.

はじめに

このマニュアルは，次に示すプログラムプロダクトの画面の操作方法を説明したものです。

Hitachi Navigation Platform

Hitachi Navigation Platform for Developers

JP1/Integrated Management - Navigation Platform

このマニュアルでは，上記の3製品を総称してナビゲーション プラットフォームと呼びます。

対象読者

このマニュアルは，ナビゲーション プラットフォームの画面を作成するユーザを対象としています。ナビゲーション プラットフォームの画面を作成するユーザは，次に示す知識を持っていることを前提としています。

Windowsの基本的な操作方法

使用するWebブラウザの基本的な操作方法

このマニュアルの画面や操作の説明で使用している記号

このマニュアルでは，次に示す記号を使用して画面や操作を説明しています。

記号

説明

＜　＞

キーボードのキーを表します。

［　］

ダイアログ名，メニュー項目名，ボタン名，および画面に表示されている項目名を表します。

［　］−［　］

−の前に示したメニューから，−の後ろのメニューを選択することを表します。

文字列

文字列が斜体になっている項目は，可変の文字列を表します。

…

直前の値を繰り返すことを表します。

1　ナビゲーション プラットフォームの概要

この章では，ナビゲーション プラットフォームの製品，および基本操作について説明します。ナビゲーション プラットフォームはWebブラウザで操作するため，サポートしているWebブラウザの種類や，Webブラウザに入力するURLについても説明します。

1.1　ナビゲーション プラットフォームとは

ナビゲーション プラットフォームとは，業務の流れと操作手順を可視化するための製品です。

ナビゲーション プラットフォームでは，ある業務の実行に必要な手順を業務コンテンツとして作成しておきます。

業務の実行者は，ナビゲーション プラットフォームで業務コンテンツを選択し，業務の流れと詳細手順を参照しながら業務を実行します。表示される手順に従って業務を進めればよいため，初めてその業務を担当する場合でも，正確かつ効率良く業務を実行できます。

ナビゲーション プラットフォームでは，業務の流れがフローチャート形式で表示されます。また，同じ画面に，フローチャートで選択したステップに対応する説明が表示されます。

1.2　ナビゲーション プラットフォームの使用イメージ

ナビゲーション プラットフォームの業務実行画面と呼ばれる画面上で手順を参照して，業務を実行していきます。

ナビゲーション プラットフォームを使用した業務の流れを次に示します。

図1‒1　ナビゲーション プラットフォームを使用した業務の流れ

業務の流れ

メニュー領域から該当する業務コンテンツを選択します。

業務フロー領域に表示された業務の全体的な流れや作業工程を確認します。

実施する作業の説明が，ガイド領域に表示されます。

ガイド領域に表示された各作業工程の手順の説明に従って，入力・確認作業を実施します。

作業が完了したら，該当するボタンをクリックして，次のステップに進みます。次のステップがない場合，業務は完了です。

1.3　ナビゲーション プラットフォームでできること

ナビゲーション プラットフォームでは，次のことができます。

業務コンテンツを作成，編集する

業務を実行するために必要な情報（業務コンテンツ）をWebブラウザ上の画面で作成，編集できます。

業務を実行する

ナビゲーション プラットフォームを利用すると，業務を実行するために必要な情報がWebブラウザ上に順番に表示されます。利用者は表示した情報を確認しながら業務を進められます。

1.4　ナビゲーション プラットフォームで使用できるWebブラウザ

ナビゲーション プラットフォームの画面にアクセスするクライアントマシンで使用できるWebブラウザとOSの組み合わせを次に示します。なお，Webブラウザには，必ず最新の更新プログラムを適用してください。

表1‒1　使用できるWebブラウザとOS

Webブラウザ名

OS

Internet Explorer 8

Windows 7

Internet Explorer 9

Windows 7

Internet Explorer 10

Windows 7

Windows 8

Internet Explorer 11

Windows 7，Windows 8.1

モバイル用のSafari（以降，Mobile Safariと呼ぶ）

iOS 6.1

注　Internet Explorerの開発者ツールで操作した場合の動作は保証しません。また，Internet Explorer 10，Internet Explorer 11のModernインタフェースには対応していません。

1.5　Webブラウザを操作するときの注意事項

OSとWebブラウザの設定，操作に関する注意事項を示します。

1.5.1　Internet Explorerの設定に関する注意事項

更新プログラムは，最新のものを適用してください。

ナビゲーション プラットフォームを使用するときは，Webブラウザの文字サイズを「中」以下に設定することを推奨します。文字サイズを「中」より大きくすると，Webブラウザに表示される文字が欠けるおそれがあります。

Webブラウザのインターネット一時ファイルの設定は「自動的に確認する」を推奨します。「自動的に確認する」以外に設定すると，画像が正常に表示されないおそれがあります。

Webブラウザの［互換表示］ボタンは無効にしてください。有効にすると，画面の表示が崩れることがあります。

一部のスクリプトが動作しない場合があります。この場合は，必要に応じてWebブラウザの［インターネットオプション］の［セキュリティ］の設定を確認し，ナビゲーション プラットフォームのURLを「信頼済みサイト」に追加してください。ただし，この設定によってセキュリティレベルが下がるため，注意してください。

Webブラウザの［インターネットオプション］の［セキュリティ］の次の項目は，「有効にする」に設定してください。これらの設定を有効にしておかないと，ナビゲーション プラットフォームの画面の表示や機能が一部不正になります。

「バイナリビヘイビアとスクリプトビヘイビア」

「アクティブスクリプト」

「スクリプトによる貼り付け処理の許可」

インラインフレームパーツで指定した外部のWebサイトが表示されない場合があります。表示されるかどうかは，指定した外部のWebサイトの設定によって異なります。

1.5.2　Internet Explorerの操作に関する注意事項

同じPCから複数のアカウントでナビゲーション プラットフォームにログインしないでください。

同じPCで複数の業務編集画面（Webブラウザまたはタブ）を操作しないでください。

ナビゲーション プラットフォームの操作では，Webブラウザの［戻る］ボタンを使用しないでください。最新の情報が表示されない場合があります。

業務実行中に＜F5＞キーやWebブラウザの［更新］ボタンを使用して画面を更新しないでください。入力途中のデータが破棄されます。また，ログイン状態のままになったり，有効期限切れのエラーが発生したりするなど，正常に動作しないおそれがあります。

テキストボックスに1,025文字以上の文字列を入力した場合，入力した文字列が部分的に表示されない場合があります。テキストボックスの最大入力文字数は，1,024文字以下に設定することを推奨します。

Webブラウザを操作中に次のメッセージが表示された場合，［キャンセル］ボタンをクリックして実行を続けてください。［OK］ボタンをクリックして中断した場合，正常に動作しないことがあります。

「このページのスクリプトが，Internet Explorerの実行速度を遅くしています。スクリプトを実行し続けると，コンピュータが反応しなくなる可能性があります。スクリプトを中断しますか？」

Webブラウザを操作中に次のメッセージが表示された場合，［Webページの回復］ボタンをクリックしないで，処理が終了するまで待ってください。［Webページの回復］ボタンをクリックして処理を中断した場合，正常に動作しないことがあります。

「ホスト名は応答していません。」

メッセージダイアログに表示されるメッセージが画面の下をはみ出して，［OK］ボタンをクリックできない状態になった場合，次のどちらかの操作でメッセージダイアログを閉じてください。

メッセージダイアログの［×］ボタンをクリックする。

メッセージダイアログにフォーカスされていることを確認して，＜Enter＞キーまたは＜Esc＞キーを押す。

Webブラウザを閉じる場合は，［×］ボタンではなく［閉じる］ボタンや［キャンセル］ボタンなど，ナビゲーション プラットフォームのボタンを使用してください。ただし，Webブラウザの印刷プレビューを表示したあとで［閉じる］ボタンをクリックすると，画面に何も表示されなくなり，Webブラウザが閉じなくなることがあります。この場合は，［×］ボタンでWebブラウザを閉じてください。

Webブラウザの印刷プレビュー画面を［×］ボタンで閉じた場合は，印刷しようとした画面が閉じなくなることがあります。この場合は，印刷しようとした画面を［×］ボタンで閉じてください。

業務編集画面または業務実行画面を閉じる場合は，［×］ボタンではなく［閉じる］ボタンまたは［ログアウト］ボタンを使用してください。ただし，Webブラウザの印刷プレビューを表示したあとで［閉じる］ボタンをクリックすると，画面に何も表示されなくなり，Webブラウザが閉じなくなることがあります。この場合は，［×］ボタンでWebブラウザを閉じてください。

同じWebブラウザから繰り返しナビゲーション プラットフォームを操作した場合，Windowsから「仮想メモリ不足 システムの仮想メモリが少なくなってきています。Windowsが正しく動作するために，仮想メモリ ページ ファイルのサイズを増やしてください。詳細はヘルプを参照してください。」という警告メッセージが表示されることがあります。メッセージが表示された場合は，Webブラウザを閉じて，再度起動してください。

Webブラウザのエラーメッセージが表示された場合，またはボタンをクリックしても応答がない場合は，操作中の画面を閉じて，再ログインしてから操作をやり直してください。再ログイン後も問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

1.5.3　Internet Explorer 8またはInternet Explorer 9を使用する場合の注意事項

(1)　Internet Explorer 8およびInternet Explorer 9共通の注意事項

ズーム機能を使用して画面の表示内容を拡大すると，スクロールバーに文字が重なる場合があります。

インラインフレームパーツで指定した外部のWebサイトが表示されない場合があります。表示されるかどうかは，指定した外部のWebサイトの設定によって異なります。

ブラウザの［互換表示］ボタンは無効にしてください。有効にすると，画面の表示が崩れるおそれがあります。

(2)　Internet Explorer 8だけの注意事項

業務編集画面から表示された子画面が，空白の画面になることがあります。その場合は，子画面のWebブラウザの［×］ボタンをクリックして空白の画面を閉じてください。子画面を閉じても，業務編集画面のロックが解除されない場合は，［子画面を閉じて処理を中止する］の［中止する］ボタンをクリックしてください。子画面を閉じて，業務編集画面のロックが解除されたら，再ログインして操作をやり直してください。

1.5.4　OSの設定に関する注意事項

ナビゲーション プラットフォームは，Windows VistaまたはWindows 7で拡張された文字（JIS X0213）に含まれる，Unicodeの補助文字には対応していません。

ナビゲーション プラットフォームが対応していない文字を次に示します。

基本多言語面（BMP）以外の文字

UnicodeのコードポイントU+10000〜U+10FFFFの文字

UTF-16エンコーディングのサロゲート・ペアで表される文字

1.5.5　Mobile Safariの設定に関する注意事項

［JavaScript］は［オン］に設定してください。

［プライベートブラウズ］は［オフ］に設定してください。［プライベートブラウズ］が［オン］の状態でナビゲーション プラットフォームにログインしたあとに，［オフ］に変更した場合は，いったんログアウトしてログインし直す必要があります。

［Cookieを受け入れる］は［訪問先のみ］に設定することを推奨します。［常に］を設定するとセキュリティレベルが下がります。

1.5.6　Mobile Safariの操作に関する注意事項

Mobile Safariで参照している業務実行画面に［印刷］メニューが表示されていたとしても，［印刷］メニューをクリックしたときの動作は保証されません。

操作中に10秒以上応答がない場合は，ページをリロードして操作をやり直してください。

通信中にエラーが発生したというメッセージやセッションが無効であるというメッセージが表示された場合は，メッセージに従って操作をやり直してください。操作をやり直しても問題が解決しないときは，ネットワークの接続状態を確認してください。Wi-Fiをいったんオフにしてから再度オンにすると，ネットワークの接続状態が正常に回復することもあります。

Mobile Safariをバックグラウンドで実行している場合，または業務コンテンツを操作中にiPadがスリープモードになった場合などは，セッションが切れることがあります。セッションが切れると操作途中のデータは失われます。また，業務コンテンツを操作中に，ほかの業務コンテンツを参照したり，ナビゲーションプラットフォーム以外のページを表示したりした場合も，操作途中のデータは失われます。

なお，システム構築時の設定によっては，業務実行画面に［一時中断］ボタンが表示されています。［一時中断］ボタンをクリックしてログアウトしておけば，セッションが切れたり，ほかのページを表示したりしても，ボタンをクリックした時点までの操作のデータは保存されています。

テキストボックスおよびテキストエリアに表示されている文字列を，カット＆ペーストまたはコピー＆ペーストすることはできません。

ソフトウェアキーボードが表示された状態では，次の操作をしないでください。

テキストボックスまたはテキストエリアを長押しする。

ソフトウェアキーボード以外の領域をスクロールさせる。

ソフトウェアキーボード以外の領域をタップする。

ソフトウェアキーボードが表示された状態でこれらの操作を実行すると，その後テキスト入力ができなくなります。再度テキスト入力をするには，ソフトウェアキーボードをいったん閉じてから再表示してください。

テキストボックスおよびテキストエリアに半角英数字を入力する場合，先頭の文字は自動的に大文字になります。先頭の文字を小文字にしたい場合は，＜Shift＞キーを解除してください。

テキストボックスおよびテキストエリアに絵文字を入力すると，文字化けするおそれがあります。

オートコレクト機能によって表示される修正候補の単語は，選択しないでください。修正候補の単語をタップすると，その後テキスト入力ができなくなります。再度テキスト入力をするには，ソフトウェアキーボードをいったん閉じてから再表示してください。

ソフトウェアキーボード以外の領域をタップしても，ソフトウェアキーボードが非表示にならない場合は，ソフトウェアキーボード右下の端にあるボタンをタップしてください。

Webブラウザのエラーメッセージが表示された場合，またはボタンをクリックしても応答がない場合は，操作中の画面を閉じて，再ログインしてから操作をやり直してください。再ログイン後も問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

1.6　ナビゲーション プラットフォームの画面にアクセスするためのURL

業務コンテンツを操作するために，Webブラウザからナビゲーション プラットフォームの画面にアクセスするときに必要なURLについて説明します。

ナビゲーション プラットフォームの画面にアクセスするためのURLは，基本URLとパラメタから構成されています。パラメタの指定は任意です。基本URLにパラメタを指定すると，特定の業務コンテンツに直接アクセスしたり，ナビゲーション プラットフォームを終了するときのボタンの種別を選択したりできます。

ディレクトリサーバを使用しないシステム構成の場合，基本URL中にあるシングルサインオンのパスワードのパラメタを指定する必要はありません。

1.6.1　基本URL

(1)　業務実行画面にアクセスするための基本URL

次に示すURLを使用すると，［編集画面表示］メニューが表示されないため，利用者は業務コンテンツを変更できません。編集操作を実行する必要がない利用者に対しては，このURLを知らせてください。

ナビゲーション プラットフォームのログイン画面からアクセスする場合

パラメタを指定するかどうかで，基本URLが異なります。パラメタの指定については，「1.6.2　基本URLに指定できるパラメタ」を参照してください。

パラメタを指定しないとき

http://ホスト名:ポート番号/ucnpBase/

パラメタを指定するとき

http://ホスト名:ポート番号/ucnpBase/portal/screen/TitlePortlet/portlet/ucnp/pane/-44Ob44O844Og55S76Z2i/layout_id/default/tab_id/-44Ob44O844Og55S76Z2i

Cosminexusの統合ユーザ管理フレームワークを利用してシングルサインオンする場合

http://ホスト名:ポート番号/ucnpBase/portal/screen/Home/action/PLoginUser?com.cosminexus.admin.auth.name=ユーザID&com.cosminexus.admin.auth.password=パスワード

注意事項

このURLで業務実行画面にアクセスする場合，POSTメソッドを指定することを推奨します。GETメソッドを指定した場合，ユーザIDおよびパスワードがクエリとしてURLの一部になるため，Webサーバのログなどに痕跡が残ってしまいます。

Cosminexusの統合ユーザ管理フレームワークを利用したシングルサインオンについては，マニュアル「Cosminexus V9 アプリケーションサーバ 機能解説 セキュリティ管理機能編」を参照してください。

可変値について説明します。

ホスト名

編集環境，または実行環境にある，J2EEサーバマシンのホスト名またはIPアドレスです。

ポート番号

編集環境，または実行環境のWebサーバのポート番号です。

ポート番号が不明な場合は，システム管理者に問い合わせてください。

ユーザID

シングルサインオンに使用するユーザIDです。HTTPリクエストのcom.cosminexus.admin.auth.nameパラメタに設定しておく必要があります。

パスワード

シングルサインオンに使用するユーザIDに対応するパスワードです。HTTPリクエストのcom.cosminexus.admin.auth.passwordパラメタに設定しておく必要があります。

(2)　業務編集画面にアクセスするための基本URL

次に示すURLを使用すると，ログイン後に業務編集画面が表示されます。

ナビゲーション プラットフォームのログイン画面からアクセスする場合

http://ホスト名:ポート番号/ucnpBase/portal/screen/TitlePortlet/portlet/ucnp/pane/-44Ob44O844Og55S76Z2i/layout_id/default/tab_id/-44Ob44O844Og55S76Z2i?start_editor=true&open_editor=true

Cosminexusの統合ユーザ管理フレームワークを利用してシングルサインオンする場合

http://ホスト名:ポート番号/ucnpBase/portal/screen/Home/action/PLoginUser?com.cosminexus.admin.auth.name=ユーザID&com.cosminexus.admin.auth.password=パスワード&start_editor=true&open_editor=true

注意事項

このURLで業務編集画面にアクセスする場合，POSTメソッドを指定することを推奨します。GETメソッドを指定した場合，ユーザIDおよびパスワードがクエリとしてURLの一部になるため，Webサーバのログなどに痕跡が残ってしまいます。

Cosminexusの統合ユーザ管理フレームワークを利用したシングルサインオンについては，マニュアル「Cosminexus V9 アプリケーションサーバ 機能解説 セキュリティ管理機能編」を参照してください。

可変値について説明します。

ホスト名

開発環境，または編集環境にある，J2EEサーバマシンのホスト名またはIPアドレスです。

ポート番号

開発環境，または編集環境のWebサーバのポート番号です。

ポート番号が不明な場合は，システム管理者に問い合わせてください。

ユーザID

シングルサインオンに使用するユーザIDです。HTTPリクエストのcom.cosminexus.admin.auth.nameパラメタに設定しておく必要があります。

パスワード

シングルサインオンに使用するユーザIDに対応するパスワードです。HTTPリクエストのcom.cosminexus.admin.auth.passwordパラメタに設定しておく必要があります。

(3)　カスタム画面（新規画面）にアクセスするための基本URL

次に示すURLを使用すると，ログイン後にカスタム画面（新規画面）が表示されます。

ナビゲーション プラットフォームのログイン画面からアクセスする場合

http://ホスト名:ポート番号/ucnpBase/portal/action/Plain/portlet/ucnp/pane/-44Ob44O844Og44Kw44Or44O844OX/layout_id/default/url/L2FkcG9ydGxldHMvdWNucC9qc3Avdmlldy9Sb290SWZyYW1lLmpzcA--?ucnpUserPageId=カスタム画面プラグイン名

Cosminexusの統合ユーザ管理フレームワークを利用してシングルサインオンする場合

http://ホスト名:ポート番号/ucnpBase/portal/screen/Home/action/PLoginUser?com.cosminexus.admin.auth.name=ユーザID&com.cosminexus.admin.auth.password=パスワード&ucnpUserPageId=カスタム画面プラグイン名

注意事項

シングルサインオンでカスタム画面にアクセスする場合，POSTメソッドを指定することを推奨します。GETメソッドを指定した場合，ユーザIDおよびパスワードがクエリとしてURLの一部になるため，Webサーバのログなどに痕跡が残ってしまいます。

Cosminexusの統合ユーザ管理フレームワークを利用したシングルサインオンについては，マニュアル「Cosminexus V9 アプリケーションサーバ 機能解説 セキュリティ管理機能編」を参照してください。

カスタム画面にアクセスするためのURLには，必ずucnpUserDataパラメタを使ってデータを受け渡すようにしてください。ucnpUserDataパラメタ以外でデータを受け渡すことはできません。

可変値について説明します。

ホスト名

編集環境，または実行環境にある，J2EEサーバマシンのホスト名またはIPアドレスです。

ポート番号

編集環境，または実行環境のWebサーバのポート番号です。

ポート番号が不明な場合は，システム管理者に問い合わせてください。

カスタム画面プラグイン名

カスタム画面プラグインのひな形生成時に，プラグイン情報プロパティファイルのuserplugin.nameキーに指定した値です。

編集環境および実行環境の場合は，userplugin.nameキーの指定値についてカスタム画面を開発したユーザに確認してください。

ユーザID

シングルサインオンに使用するユーザIDです。HTTPリクエストのcom.cosminexus.admin.auth.nameパラメタに設定しておく必要があります。

パスワード

シングルサインオンに使用するユーザIDに対応するパスワードです。HTTPリクエストのcom.cosminexus.admin.auth.passwordパラメタに設定しておく必要があります。

1.6.2　基本URLに指定できるパラメタ

基本URLにパラメタを指定する場合の形式，および指定できるパラメタの種類について説明します。

(1)　基本URLに指定できるパラメタの形式

基本URLに指定するときの形式

基本URL?パラメタ名1=パラメタの値[[&パラメタ名2=パラメタの値]…]

基本URLとパラメタは「?」で，パラメタとパラメタは「&」で連結します。「&」で連結することで，複数のパラメタを指定できます。

基本URLの末尾にパラメタを追加すると，ログイン後に最初に表示する画面を変更できます。また，プラグインやカスタム画面と連携できるようになります。

なお，次の場合は基本URLにすでにパラメタが含まれているため，基本URLとパラメタの接続には「?」でなく「&」を指定してください。

業務編集画面にアクセスする場合

カスタム画面にアクセスする場合

Cosminexusの統合ユーザ管理フレームワークを利用してシングルサインオンする場合

(2)　基本URLに指定できるパラメタの一覧

基本URLに指定できるパラメタを次に示します。指定できるパラメタの種類は画面ごとに異なります。

表1‒2　基本URLに指定できるパラメタ

パラメタ名

パラメタの値

説明

使用可否

業務実行画面

業務編集画面

カスタム画面（新規画面）

contentId

業務コンテンツID

指定したIDを持つ業務コンテンツを直接開きます。編集可能または読み取り専用のどちらの状態で開くかは，指定した業務コンテンツの状態によって異なります。

業務コンテンツIDの大文字と小文字は区別されます。業務コンテンツIDは業務編集画面のメニューから取得します。

また，業務実行画面に［URL取得］メニューが表示されている場合，メニューを選択すると，contentIdに業務コンテンツIDが指定されたURLを取得できます。

○

○

×

open_editor

true

ログイン後に業務編集画面を直接開きます。

このパラメタを省略すると，ログイン後に業務実行画面が表示されます。［編集画面表示］メニューをクリックすることで業務編集画面へ遷移します。

×

○

×

start_editor

true

［編集画面表示］メニュー／［実行画面表示］メニューを表示します。このパラメタを指定すると，業務実行画面と業務編集画面を切り替えられるようになります。

このパラメタは，実行環境では使用できません。

○

○

×

ucnpCloseBtn

close_only

画面を閉じるボタンの種別を指定します。

「close_only」を指定すると，クリックしてもログアウトをしないで画面を閉じる，［閉じる］ボタンが表示されます。

○

○

×

logout_close

画面を閉じるボタンの種別を指定します。

「logout_close」を指定すると，クリックしたときにログアウトをしてから画面を閉じる，［閉じる］ボタンが表示されます。

○

○

×

logout

画面を閉じるボタンの種別を指定します。

「logout」を指定すると，クリックしたときにログアウトをしてからログイン画面に遷移する，［ログアウト］ボタンが表示されます。

○

○

×

ucnpOptions

ユーザプラグイン（入出力プラグインまたは中断再開プラグイン）で利用する値

パラメタの値をプラグインの処理で利用します。URIで使用できない文字をパラメタの値として使用する場合は，必要に応じてURLエンコードした値を指定してください。プラグインで利用する値は，プラグインを開発したユーザに問い合わせてください。

また，このパラメタの値をプラグインで利用する方法の詳細は，マニュアル「ナビゲーション プラットフォーム 開発ガイド」を参照してください。

このパラメタに指定できる文字および長さは次のとおりです。

指定できる文字

ASCII文字。ただし，ASCIIコード0x00〜0x1Fおよび0x7Fの文字は除きます。

指定できる値の長さ

文字列長（URLエンコードした文字列長）が1,024文字以内の文字列。1,024文字を超えた場合，トレースファイルにKDCZ10306-Wメッセージが出力され，1,024文字を超えた文字列が無効となります。

○

×

×

ucnpUserData

カスタム画面（新規画面）で利用する値

パラメタの値をカスタム画面（新規画面）の処理で利用します。

利用する値は，新規画面を開発したユーザに問い合わせてください。また，このパラメタの値を新規画面で利用する方法の詳細は，マニュアル「ナビゲーション プラットフォーム 開発ガイド」を参照してください。

×

×

○

ucnpUserPageId

カスタム画面プラグイン名

ログイン後にカスタム画面（新規画面）を表示します。

×

×

○

（凡例）

○：使用できます。

×：使用できません。

1.6.3　パラメタを指定したURLの例

URLに指定するパラメタの組み合わせ例を次に示します。

http://ホスト名:ポート番号/ucnpBase/portal/screen/TitlePortlet/portlet/ucnp/pane/-44Ob44O844Og55S76Z2i/layout_id/default?open_editor=true&ucnpCloseBtn=logout_close&contentId=業務コンテンツのID

1.7　業務コンテンツを作成するときの基本操作

業務コンテンツを作成するには，まずナビゲーション プラットフォームにログインして，業務編集画面を表示する必要があります。業務編集画面では，業務フロー領域とガイド領域に構成要素（ノードとパーツ）を配置・編集していくことで，業務コンテンツを作成します。

業務編集画面のどの部分を使うと，どのようなことができるのかを，次の図表に示します。

図1‒2　業務編集画面の使用イメージ

図中の番号

できること

手順の詳細の参照先

1.

業務実行画面への切り替え

2.9.2　業務実行画面を表示する

画像ファイルなどのアップロード，削除

2.8.3　［ファイル管理／登録］画面を使用して静的ファイルを格納する

2.8.4　［ファイル管理／登録］画面を使用して静的ファイルを削除する

ログアウト

1.7.9　ナビゲーションプラットフォームからログアウトする

2.

編集の開始，破棄，完了

1.7.2　業務コンテンツの編集を開始する

1.7.8　業務コンテンツの編集を完了する

編集操作（保存，コピー，貼り付け，操作の取り消しなど）

2.3.3　業務コンテンツを保存する

7.7　コピーしたノード，パーツをペーストする

7.8　操作を取り消す

7.9　取り消した操作をやり直す

業務コンテンツの文字サイズの指定

2.7.1　業務コンテンツごとに文字サイズとボタンサイズを設定する

業務コンテンツ全体で使用できるリンクの設定

2.6.3　関連リンクを設定する

作成途中の業務コンテンツのプレビュー

2.9.1　業務コンテンツをプレビューする

業務コンテンツの印刷

6.4.2　業務コンテンツを印刷する

古い版の業務コンテンツとの差分表示

6.10.1　業務コンテンツを比較して変更点を表示する

プラグインを使用しているノードの確認

5.10　プラグインを使用している業務コンテンツの設定情報を取得する

操作モードの切り替え

1.7.7　ガイド領域の操作モードを切り替える

ノードID・パーツID表示の切り替え

7.3.3　ノードID，パーツIDを確認する

3.

業務コンテンツの追加，複製，削除

2.3.1　業務コンテンツを新規に作成（追加）する

2.3.2　業務コンテンツを複製する

6.2.4　業務コンテンツを削除する

グループ名の変更

6.3.1　業務コンテンツのグループを変更する

業務コンテンツの公開，非公開

6.1.1　業務コンテンツを公開する

6.2.1　業務コンテンツを非公開にする

アクセス権の設定，確認

2.4.1　業務コンテンツにアクセス権グループまたはJP1資源グループを設定する

6.3.3　業務コンテンツに設定されているアクセス権グループまたはJP1資源グループを確認する

業務コンテンツのコメントや，各版の公開日時の確認

6.9　業務コンテンツのコメントおよび公開日時を確認する

業務コンテンツIDの確認

7.3.2　業務コンテンツIDを確認する

4.

［Flow］パレットの利用

3.5.3　ターミナルノードを配置する

3.6.3　文字列のプロセスノードを配置する

3.7.3　分岐合流ノードを配置する

3.9.3　固定テキストパーツを配置する（業務フロー領域）

3.10.3　画像パーツを配置する（業務フロー領域）

［Guide］パレットの利用

4.4.3　固定テキストパーツを配置する（ガイド領域）

4.5.3　画像パーツを配置する（ガイド領域）

4.6.3　テキストボックスパーツを配置する

4.7.3　テキストエリアを配置する（ガイド領域）

4.8.3　チェックボックスを配置する（ガイド領域）

4.9.3　ラジオボタンパーツを配置する（ガイド領域）

4.10.4　ドロップダウンパーツを配置する（ガイド領域）（ドロップダウンに親子関係がない場合，または親ドロップダウンの場合）

4.11.3　ハイパーリンクを配置する（ガイド領域）

4.12.3　インラインフレームパーツを配置する（ガイド領域）

4.13.4　HTMLパーツを配置する（ガイド領域）

1.7.1　ナビゲーション プラットフォームにログインする

Webブラウザ上でナビゲーション プラットフォームにアクセスするためのURLを指定して，ログイン画面を呼び出します。

URLについては，「1.6　ナビゲーション プラットフォームの画面にアクセスするためのURL」を参照してください。

ユーザIDとパスワードを入力して，［ログイン］ボタンをクリックします。

1.7.2　業務コンテンツの編集を開始する

業務実行画面が表示されている場合は，ヘッダ領域の［編集画面表示］メニューをクリックします。

業務編集画面のメニュー領域で，編集したい業務コンテンツをクリックして表示します。

ツールバーの［編集開始］ボタンをクリックします。

［Flow］パレットが表示され，業務コンテンツを編集できる状態になります。

1.7.3　ノードまたはパーツを配置する

業務フロー領域で，［Flow］パレットのボタンをクリックします。

業務フロー領域の任意の場所をクリックします。

クリックした場所にノードまたはパーツが配置されます。

なお，プロセスノードを配置したときは，ガイド領域に［Guide］パレットが表示され，ガイドパーツが配置できるようになります。ガイド領域でのガイドパーツの配置方法も，業務フロー領域でのノードまたはパーツの配置と同じです。

1.7.4　ノードまたはパーツの大きさを変更する

業務フロー領域の場合は大きさを変更するノードまたはフローパーツを，ガイド領域の場合は大きさを変更するガイドパーツをクリックして選択します。

ノードまたはパーツの四隅・上下左右にあるハンドル（[図データ]）をドラッグします。

ノードまたはパーツが拡大，または縮小されます。

1.7.5　ノードまたはパーツの位置を変更する

ノードまたはパーツをドラッグして，任意の場所でドロップします。

なお，キーボードを使って位置を変更することはできません。

1.7.6　［属性の設定］画面を表示してノードまたはパーツの設定を変更する

属性を変更したいノードまたはパーツをダブルクリックします。

［属性の設定］画面が表示されます。

ノードまたはフローパーツの属性を入力して，［更新］ボタンをクリックします。

入力した属性が更新されます。

1.7.7　ガイド領域の操作モードを切り替える

ガイド領域には，業務フローに対応するガイドを作成するガイド編集モードと，プラグインの入力元と出力先を設定するマッピングモードがあります。操作モードを切り替える手順を次に説明します。

業務フロー領域で，プロセスノードをクリックします。

ツールバーの［プラグイン］ボタンをクリックします。

プラグインパーツが表示され，マッピングモードに切り替わります。

ガイド編集モードに再度切り換える場合は，もう一度［プラグイン］ボタンをクリックします。

1.7.8　業務コンテンツの編集を完了する

業務コンテンツを保存していない場合は，ツールバーの［保存］ボタンをクリックします。

ツールバーの［編集完了］ボタンをクリックします。

［コメントの入力］画面が表示されます。

［コメント］テキストボックスに，業務コンテンツの編集内容の概要や，担当者へのコメントなどを入力します。

［コメントの入力］画面の［編集完了］ボタンをクリックします。

編集した内容で業務コンテンツが更新されます。

編集した内容を業務コンテンツに反映したくない場合

［編集破棄］ボタンをクリックすると，これまで編集した内容は破棄され，編集開始前の状態に戻ります。

1.7.9　ナビゲーション プラットフォームからログアウトする

業務編集画面のヘッダ領域にある［ログアウト］ボタンまたは［閉じる］ボタンをクリックします。

業務編集画面が閉じます。［ログアウト］ボタンをクリックした場合は，ログイン画面に戻ります。

注意事項

システム構築時の設定によっては，作業中に［ログアウト］ボタンをクリックすると，作業を中止しても問題ないかどうかを確認するダイアログが表示されます。作業を中止してログアウトする場合は，ダイアログの［OK］ボタンをクリックしてください。

2　業務コンテンツの作成

この章では，業務コンテンツの作成を始める前に確認が必要なポイントや業務編集画面を操作して業務コンテンツを作成する方法について説明します。

2.1　業務コンテンツ作成から公開までの流れ

業務コンテンツは，編集環境で作成し，実行環境で公開します。作成から公開までの流れは次のとおりです。

図2‒1　業務コンテンツを作成して公開するまでの流れ

図中に示した1.〜8.の作業の詳細については，このマニュアルの次の個所で説明しています。

「1.7.2　業務コンテンツの編集を開始する」

「2.3.1　業務コンテンツを新規に作成（追加）する」

「2.3.2　業務コンテンツを複製する」

「2.4　アクセス権グループまたはJP1資源グループの設定方法」

「3.　業務フロー領域の作成」

「4.　ガイド領域の作成」

「5.　ガイドパーツ間または外部プログラムとの連携」

「2.9　業務コンテンツの見た目と動作を確認する方法」

「6.1　業務コンテンツを公開する方法について」

システム管理者の作業

業務コンテンツのエクスポート（図中の9.）

業務コンテンツのインポート（図中の10.）

また，次の操作もシステム管理者だけに実行権限があります。

アクセス権グループの新規作成，内容変更

コンテンツ管理者の作業

業務コンテンツの追加，複製（図中の2.）

業務コンテンツのアクセス権の変更（図中の3.）

また，次の操作もコンテンツ管理者が実施します。

業務コンテンツの削除

ポイント

編集環境と実行環境が同一の場合は，業務コンテンツのエクスポートとインポートは不要です。業務コンテンツを公開するだけで，利用者が業務コンテンツにアクセスできるようになります。

業務コンテンツ作成の前に，完成した業務コンテンツのイメージをつかむため，サンプルの業務コンテンツを確認することをお勧めします。サンプルの業務コンテンツとは，あらかじめインストールされている作成済みの業務コンテンツのことです。もしサンプルの業務コンテンツのうち，これから作成する業務コンテンツに似ているものがあれば，複製して流用することもできます。

また，サンプルの業務コンテンツには，解説付きと解説なしのものがあります。解説付きの業務コンテンツは，[sampleXX解説]という言葉で始まる名称になっています。解説付きでは，業務コンテンツ作成のためのTIPSや，業務コンテンツを複製して流用するときに変更が必要な個所などが盛り込まれています。業務コンテンツの作成時に参考にしてください。解説なしの業務コンテンツは，業務コンテンツを流用する際に使うと，TIPSや変更部分へのガイドなどを削除する手間が省けます。

2.1.1　サンプルの業務コンテンツ

ここでは，サンプルの業務コンテンツについて次の内容を説明します。

サンプルの業務コンテンツの概要

サンプルの業務コンテンツのインポート手順

サンプルの静的ファイル

サンプルの業務コンテンツの注意事項

なお，サンプルの業務コンテンツの見映えは，次の環境を想定して最適化しています。

Webブラウザ：Internet Explorer

ディスプレイのサイズ：17インチ以上

解像度：1,280×1,024ピクセル

(1)　サンプルの業務コンテンツの概要

サンプルの業務コンテンツの概要を次の表に示します。

表2‒1　サンプルの業務コンテンツの概要

項番

名称

概要

1

Webアプリバージョンアップ

Webアプリケーションのシステムをバージョンアップする場合に実施する手順です。

2

停電時サーバ起動

停電によって停止したサーバを起動する手順です。

3

障害発生時初動対処

システムの停止をJP1/IMで検知した時，現状の把握と担当者への情報の引き継ぎを行う場合に実施する手順です。JP1/IMが障害によるシステムの停止を検知した場合に実施します。

4

JP1/IM自動アクション遅延解消

JP1/IMの自動アクションで実行されるコマンドの遅延について対処し，その対処の結果を管理者へ報告する手順です。JP1/IMがコマンドの遅延を示すエラーを検知した場合に実施します。

5

手動セキュリティパッチ適用

セキュリティパッチの自動更新を設定していないサーバに対し，セキュリティパッチをサーバに手動で適用する場合の手順です。

6

データベース再編成時期判定

データベースの再編成が必要かどうかの判断に使う情報の取得，および判断に応じた対処を実施する手順です。ログファイルにデータベースのページ利用効率の悪化を知らせるメッセージが出力された場合に実施します。

(2)　サンプルの業務コンテンツのインポート手順

サンプルの業務コンテンツは，ZIPファイルでも提供しています。サンプルの業務コンテンツを誤って削除してしまった場合や編集後に元の状態に戻したい場合などに，次のパスのZIPファイルをインポートしてください。インポートの作業はシステム管理者に依頼してください。

サンプルの業務コンテンツのパス

ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ¥sample¥contents¥HNP1000_contents.zip

(3)　サンプルの静的ファイル

サンプルの業務コンテンツで使用している装飾用の画像（静的ファイル）は，ほかの業務コンテンツでもそのまま利用できます。サンプルの静的ファイルを利用したい場合は，［属性の設定］画面で，次のように画像のURLを指定してください。

/HNP/sample/contents_item/00_common/ファイル名

サンプルの静的ファイルを次に示します。括弧内がファイル名です。

(a)　区切り線（line.png）

サンプルの業務コンテンツでの利用例

概要と詳細を区切り，説明文を見やすくしています。

応用例

見出しや重要個所を強調するためのアンダーラインとしても利用できます。

(b)　背景（background.png）

サンプルの業務コンテンツでの利用例

説明文の背景に色を付けることで，文字を読みやすくしています。

(c)　三角のアイコン（icon_branch.png）

サンプルの業務コンテンツでの利用例

分岐条件を示しています。

応用例

個条書きのアイコンとしても利用できます。

(d)　吹き出しのアイコン（icon_talk.gif）

サンプルの業務コンテンツでの利用例

連絡先を示しています。

(e)　強調のアイコン（icon_point.gif）

サンプルの業務コンテンツでの利用例

確認事項を示しています。

(f)　ファイルのアイコン（icon_doc.gif）

サンプルの業務コンテンツでの利用例

システムや資料を示しています。

(g)　見出しのアイコン（icon_button.png）

サンプルの業務コンテンツでの利用例

連絡先や確認事項以外の項目を示しています。

応用例

個条書きのアイコンとしても利用できます。

(h)　吹き出し（balloon1.png，balloon2.png）

サンプルの業務コンテンツでの利用例

2種類の画像を組み合わせることで吹き出しを作成し，業務コンテンツ作成のTIPSの説明を目立たせています。

応用例

balloon1.png単独で背景画像として利用することもできます。

(4)　サンプルの業務コンテンツの注意事項

サンプルの業務コンテンツについての注意事項を次に示します。

利用者が誤って業務コンテンツを操作することを防ぐため，ナビゲーション プラットフォームの運用を開始する際には，サンプルの業務コンテンツは削除するか，非公開に設定することをお勧めします。

サンプルの業務コンテンツに記載されている内容は，特定の条件のシステムを想定しており，汎用的な運用手順を保証するものではありません。サンプルの業務コンテンツを流用する場合，実際の運用を十分考慮して編集してください。

デフォルトの設定で構築された環境の場合，業務実行画面ではターミナルノードは表示されません。一部のサンプルの業務コンテンツでは，ターミナルノードが表示されていないと，業務フローの完了位置がわかりにくいことがあります。業務実行画面でターミナルノードを表示させたい場合は，システム管理者に依頼してください。

2.2　業務コンテンツを作成する前に確認すること

必ず確認する項目

システムの稼働状況

与えられているアクセス権の種別（役割またはJP1権限レベル）

システム管理者に確認が必要な項目

業務コンテンツ参照時に使用されるWebブラウザと実行環境の設定内容

テキストの入力規則の設定可否

事前に確認した方がよい項目

フローの構成

画面に表示できる文字

iPad向け業務コンテンツを作成するかどうか

2.2.1　業務コンテンツを作成する前に必ず確認すること

業務コンテンツを作成する前に，必ず次のことを確認してください。

編集環境が起動していること

コンテンツ管理者またはコンテンツ編集者の権限が付与されていること

編集環境のシステムが停止していると，正しいURLを入力してもナビゲーション プラットフォームの画面にアクセスできません。また，あらかじめ適切なアクセス権が付与されていないと，ログインしても業務コンテンツを作成または編集できない場合があります。

システムの起動状態およびアクセス権の設定については，システム管理者にお問い合わせください。

2.2.2　業務コンテンツ参照時のWebブラウザと実行環境の設定内容

業務コンテンツを作成するときに使用するWebブラウザと，公開された業務コンテンツを参照するときに使用するWebブラウザの種類が異なる場合，参照時のWebブラウザで業務コンテンツの見た目と動作を確認することを推奨します。参照時のWebブラウザがMobile Safariの場合は，「2.2.6　iPad向け業務コンテンツを作成する場合の注意事項」も参照してください。

さらに，実行環境の設定によっては，次に示す動作や表示が編集環境と異なる可能性があります。業務コンテンツを作成する前に，システム管理者に実行環境での設定内容を確認することを推奨します。

ノードの色

ノード間の直接遷移の可否

業務コンテンツが完了するときのメッセージの有無，内容

メニュー領域の表示有無，見た目，業務コンテンツ表示順序

グループ名の使用可否

ボタンの幅

2.2.3　テキストの入力規則の設定可否

業務コンテンツで使用するテキストボックスまたはテキストエリアに，画面から正規表現による入力規則を設定してよいかどうかは，実行環境のシステムの設定と運用によって異なるため，システム管理者に確認が必要です。

システム管理者に問い合わせて，実行環境が次の条件に当てはまる場合は，画面から入力規則を設定しないでください。

業務フローのすべてのノードに対して直接遷移できる設定になっている場合

画面から設定する入力規則は，一度遷移したことがあるノードにだけ直接遷移できる，または直接遷移をしない環境だけで有効です。

2.2.4　フローの構成

ナビゲーション プラットフォームでは，一度の分岐で最大3パターンの分岐先を持つフローを作成できます。分岐合流ノードを使用する場合は，次の点に注意が必要です。

初回表示時の入力・選択結果が維持される

プロセスノードに対応するガイドパーツで表示される値は，ガイドパーツごとに一つの値が共有されます。このため，合流ノードを含むフローの場合，一度表示したプロセスノードを別のルートを通って再度表示させると，以前に表示されたときの値がそのまま表示されます。

条件に応じて表示する値を変更するには，入出力プラグインが必要です。条件に応じて表示する値を変更する入出力プラグインの作成は，開発者に依頼してください。

ループする構成に関する注意

分岐合流ノードを使用してループする業務フローを作成すると，次のような問題が発生するおそれがあります。ループしないフローを作成することを推奨します。

業務実行画面で，一度遷移したプロセスノードにクリック操作で戻ろうとすると，利用者は遷移した経路（実行した工程）がわからなくなる。

無限にループする可能性があるフローを作成すると，ナビゲーション プラットフォームの動作が遅くなる。

順序どおりにフローを印刷するための設定

印刷時，フローはプロセスノードIDの昇順に印刷されます。フローを順序どおりに印刷するためには，IDが昇順になるようにプロセスノードを並べる必要があります。

最初からプロセスノードIDを意識してフローを作成するか，フローの構成が確定したあとに，まとめてプロセスノードIDを見直すようにしてください。

2.2.5　画面に表示できる文字に関する注意事項

ナビゲーション プラットフォームが表示できる文字のフォントは，Internet ExplorerとiPadで異なります。Internet ExplorerではMS Pゴシックが，iPadの場合はヒラギノ角ゴが表示できます。また，MS Pゴシック，ヒラギノ角ゴのどちらもプロポーショナルフォントのため，文字によって幅が異なります。

MS Pゴシックまたはヒラギノ角ゴ以外のフォントを表示したい場合は，画像で代用する必要があります。ただし，固定テキストパーツは，属性を変更することによって表示する文字のサイズ，色，および太字の文字装飾を変えられます。

固定テキストパーツ以外のパーツが表示する文字（ハイパーリンクの文字列やドロップダウンの選択項目など）は，フォント，サイズ，色，文字装飾をデフォルトから変更することはできません。テキストボックスおよびテキストエリアで利用者が入力する文字も，デフォルト値から変更はできません。

2.2.6　iPad向け業務コンテンツを作成する場合の注意事項

iPadでは業務編集画面を利用できないため，iPad向けの業務コンテンツもInternet Explorerを利用できる環境で作成します。作成時と公開時とで利用するWebブラウザが異なるため，見た目や動作に差異があることを考慮する必要があります。また，iPad向けの業務コンテンツでは使用できないパーツや機能もあります。

iPad向けの業務コンテンツを作成するときに注意が必要なことについて，詳細を次に示します。

(1)　iPad向け業務コンテンツでは使用できないパーツ

次に示すパーツは，iPad向け業務コンテンツでは使用しないでください。使用した場合の動作は保証されません。

HTMLパーツ

JP1/AOサービス実行プラグインパーツ

JP1/AO URL出力プラグインパーツ

JP1イベント対処状況変更プラグインパーツ

JP1イベント情報出力プラグインパーツ

JP1/IM-SS URL出力プラグインパーツ

(2)　iPad向け業務コンテンツで使用しない方がよいパーツ

次に示すパーツは，設定や動作に制限があるため，iPad上で正常に表示されるかどうかを特に注意して確認する必要があります。ほかのパーツで代用できる場合は，使用しないことを推奨します。

テキストボックスパーツ

テキストエリアパーツ

テキストボックスおよびテキストエリアでは，表示されていない部分へカーソルを移動できません。そのため，入力文字数に対して十分なサイズのテキストボックスまたはテキストエリアが必要になります。場合によっては，入力できる最大文字数を制限する設定をしておくなどの工夫をしてください。

インラインフレームパーツ

インラインフレームの中に表示されるボタンやリンクをタップしても，動作しません。また，インラインフレーム内はスクロールできないため，スクロールなしで全体が表示されるサイズのインラインフレームが必要になります。なお，Webサイト側の設定によっては，インラインフレームに指定したWebサイトが表示されないこともあります。

(3)　iPadで参照したときに見た目が異なるパーツ

次に示すパーツは，Internet ExplorerとMobile Safariとでは大きさやデザインなどの見た目が異なります。

画像パーツ（プロセスノードに画像を表示する場合を含む）

Mobile Safariで参照すると画質が低下することがあります。その場合は，画像サイズを変更しない設定にするか，2倍のサイズの画像を指定してください。

指定したURLにアクセスできないときに，Internet Explorerでは「×」印のアイコンが表示されますが，Mobile Safariでは枠だけが表示されます。

テキストボックスパーツ

テキストエリアパーツ

ラジオボタンパーツ

チェックボックスパーツ

ドロップダウンパーツ

ドロップダウンパーツは，Internet Explorerで表示したときよりもMobile Safariで表示したときの方が，サイズが大きくなります。そのため，ほかのパーツとの間隔を広めに確保するなど，特に注意が必要です。

インラインフレームパーツ

フレーム枠を表示する設定にしていても，Mobile Safariでは右と下のフレーム枠は表示されません。また，インラインフレーム内は，右と下が3pxずつ非表示になります。

指定したURLにアクセスできないとき，Internet Explorerではページが見つからない旨のページが表示されますが，Mobile Safariでは何も表示されません。

フレーム枠を表示しない設定（［属性の設定］画面で［フレーム枠あり］チェックボックスをチェックしない）にした場合，インラインフレームパーツの部分は何も表示されない状態になるため，注意が必要です。

(4)　iPadで参照したときに無効になるパーツの設定

画像パーツおよびハイパーリンクパーツには，ツールチップを設定できますが，iPadで参照するとツールチップは表示されません。

画像は，ツールチップがなくても問題のないものを使用するようにしてください。ハイパーリンクは，リンクの文字列だけでリンク先が判断できるような工夫が必要です。

(5)　iPadで参照したときの文字

文字のフォントは，Internet ExplorerでMS Pゴシックだったものが，Mobile Safariではヒラギノ角ゴになります。ヒラギノ角ゴフォントの方が，文字の幅や行間が広くなる傾向があります。そのため，文字を表示するパーツは，文字よりもパーツのサイズを大きめに作成してください。Internet Explorerの場合と比較して，幅と高さが2倍になるように作成するのが目安です。

(6)　ノードの直接遷移ができる環境でiPad向け業務コンテンツを作成するときの設定

ノードの直接遷移ができる環境でiPad向け業務コンテンツを作成するときは，プロセスノードの前面／背面の並び順の設定値に「70」未満の値を設定する必要があります。「70」以上の値を設定すると，iPadで参照したときにプロセスノードをクリックできないおそれがあります。

2.3　業務コンテンツの作成方法

業務コンテンツの作成は，コンテンツ管理者の権限を持つユーザが行います。業務コンテンツを作成して保存する方法は，次の2種類です。

新規に追加する

作成済みの業務コンテンツを複製して流用する

参考

ほかの環境で作成した業務コンテンツをインポートして流用することもできます。インポート作業は，システム管理者に依頼してください。

2.3.1　業務コンテンツを新規に作成（追加）する

業務編集画面のメニュー領域で，［追加］メニューを選択します。

［業務コンテンツの追加］画面が表示されます。

新規に追加する業務コンテンツの名称を入力します。

次のことはできません。

ほかの業務コンテンツと同じ名称を入力すること

128バイトを超える文字列を入力すること（全角の場合は42文字以内で入力してください）

制御文字（ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7F）を含む文字列を入力すること

ここで入力した名称を変更したい場合は，「6.6.2　業務コンテンツの名称を変更する」を参照してください。

新規に追加する業務コンテンツのグループ名称を入力します。

ここで入力したグループ名称を変更したい場合は，「6.3.1　業務コンテンツのグループを変更する」を参照してください。

新規に追加する業務コンテンツに設定するアクセス権グループまたはJP1資源グループを変更します。

アクセス権グループ名をクリックすると［アクセス権グループの確認］画面が表示されて，アクセス権グループの定義内容を確認できます。

［OK］ボタンをクリックします。

新規に追加された業務コンテンツがメニュー領域に表示されます。

なお，新規に追加された業務コンテンツには，内容がありません。「3.　業務フロー領域の作成」および「4.　ガイド領域の作成」を参照して，業務の内容を作成する必要があります。

2.3.2　業務コンテンツを複製する

複製元となる業務コンテンツが保存済みであることを確認します。

業務編集画面のメニュー領域で，複製したい業務コンテンツのチェックボックスをチェックします。

複数の業務コンテンツを一度に複製したい場合は，複製したい業務コンテンツのチェックボックスをすべてチェックしてください。

［複製］メニューを選択します。

［業務コンテンツの複製］画面が表示されます。

複製後の業務コンテンツの名称を入力します。

次のことはできません。

ほかの業務フローと同じ名称を入力すること

128バイトを超える文字列を入力すること（全角の場合は42文字以内で入力してください）

制御文字（ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7F）を含む文字列を入力すること

必要に応じて，複製後の業務コンテンツのグループ名称を変更します。

必要に応じて，複製後の業務コンテンツに設定するアクセス権グループまたはJP1資源グループを変更します。

アクセス権グループ名をクリックすると［アクセス権グループの確認］画面が表示されて，アクセス権グループの定義内容を確認できます。

［OK］ボタンをクリックします。

複製された業務コンテンツがメニュー領域に表示されます。

複数の業務コンテンツを選択した場合は，複製された業務コンテンツの名称は「複製元の業務コンテンツの名称のコピーn」（nは1以上の整数）となります。ただし，複製後の業務コンテンツの名称が上限値の128バイトを超えた場合，128バイト以下になるよう自動的に名称が短縮されます。

なお，複製された業務コンテンツの内容は，複製元の内容と同じです。「3.　業務フロー領域の作成」および「4.　ガイド領域の作成」を参照して，業務の内容を編集する必要があります。

2.3.3　業務コンテンツを保存する

業務コンテンツは，次のタイミングで保存する必要があります。

業務コンテンツの編集を完了する前

業務コンテンツを複製する前

業務コンテンツをプレビューする前

業務コンテンツを印刷する前

業務コンテンツの差分を確認する前

プラグインパーツのマッピングに関する情報を出力する前

業務コンテンツの設定を変更する前

ほかの業務コンテンツを参照する前

業務コンテンツを保存する手順を示します。

業務編集画面のツールバーで，[図データ]（［保存］ボタン）をクリックします。

業務コンテンツが保存されたというメッセージが表示されます。

［OK］ボタンをクリックします。

業務コンテンツに対する変更が保存されます。

ポイント

業務コンテンツは，保存するだけでは編集内容が反映されません。保存後，編集完了の操作が必要です。詳細は「1.7.8　業務コンテンツの編集を完了する」を参照してください。

2.3.4　［業務コンテンツの追加］画面の項目

［業務コンテンツの追加］画面を次に示します。

図2‒2　［業務コンテンツの追加］画面

［業務コンテンツの追加］画面の各項目について説明します。

(1)　［業務コンテンツの名称］テキストボックス

追加する業務コンテンツの名称を，128文字以内の文字列で入力します。

(2)　［所属するグループの名称］テキストボックス

追加する業務コンテンツのグループ名を，128文字以内の文字列で入力します。

システム構築時の設定によっては，ほかのグループ名または複製元の業務コンテンツのグループ名がデフォルトで表示されることもあります。

(3)　業務コンテンツに設定するアクセス権グループ

追加する業務コンテンツに設定するアクセス権グループのチェックボックスを一つ以上選択します。システム管理者としてログインしている場合は，すべてのアクセス権グループが表示されます。コンテンツ管理者としてログインしている場合は，割り当てられた役割が「コンテンツ管理者」になっているアクセス権グループが表示されます。

アクセス権グループの名称をクリックすると，［アクセス権グループの確認］画面が表示されて，アクセス権グループの定義内容を参照できます。

なお，JP1/Baseによるユーザ認証を利用している場合は，この項目の代わりに［業務コンテンツに設定するJP1資源グループ］が表示されます。

(4)　業務コンテンツに設定するJP1資源グループ

追加する業務コンテンツに設定するJP1資源グループのチェックボックスを一つ以上選択します。コンテンツ管理者としてログインしている場合は，割り当てられたJP1権限レベルが「HNP_Admin」になっているJP1資源グループが表示されます。

システム管理者としてログインしている場合は，追加する業務コンテンツに設定するJP1資源グループの名称をテキストボックスに入力して，［追加］ボタンをクリックします。

なお，この項目はJP1/Baseによるユーザ認証で構築されている環境の場合だけ表示されます。

(5)　［OK］ボタン

クリックすると，設定した内容の業務コンテンツが追加されて，［業務コンテンツの追加］画面が閉じます。

(6)　［キャンセル］ボタン

クリックすると，［業務コンテンツの追加］画面が閉じます。業務コンテンツは追加されません。

2.3.5　［業務コンテンツの複製］画面の項目

［業務コンテンツの複製］画面を次に示します。

図2‒3　［業務コンテンツの複製］画面（複製元の業務コンテンツが一つの場合）

［業務コンテンツの複製］画面の各項目について説明します。

(1)　［業務コンテンツの名称］テキストボックス

複製後の業務コンテンツの名称を，128文字以内の文字列で入力します。デフォルトの名称として「複製元の業務コンテンツの名称のコピー」が表示されます。ただし，「複製元の業務コンテンツの名称のコピー」が上限値の128文字を超えた場合は，128文字以下になるよう自動的に名称が短縮されます。

なお，複数の業務コンテンツをまとめて複製する場合は，自動的に名称が決まるため，入力はできません。この場合，システム構築時の設定によっては，業務コンテンツの名称を一意にするために，複製後の業務コンテンツの名称の末尾に自動的に数字が追加されます。

(2)　［所属するグループの名称］テキストボックス

複製後の業務コンテンツのグループ名を，128文字以内の文字列で入力します。ただし，複数の業務コンテンツをまとめて複製する場合は，複製元と同じグループまたはデフォルトのグループが自動的に設定されるため，入力はできません。

システム構築時の設定によっては，ほかのグループ名または複製元の業務コンテンツのグループ名がデフォルトで表示されることもあります。

(3)　業務コンテンツに設定するアクセス権グループ

複製後の業務コンテンツに設定するアクセス権グループのチェックボックスを一つ以上選択します。システム管理者としてログインしている場合は，すべてのアクセス権グループが表示されます。コンテンツ管理者としてログインしている場合は，割り当てられた役割が「コンテンツ管理者」になっているアクセス権グループが表示されます。

アクセス権グループの名称をクリックすると，［アクセス権グループの確認］画面が表示されて，アクセス権グループの定義内容を参照できます。

なお，JP1/Baseによるユーザ認証を利用している場合は，この項目の代わりに［業務コンテンツに設定するJP1資源グループ］が表示されます。

(4)　業務コンテンツに設定するJP1資源グループ

複製後の業務コンテンツに設定するJP1資源グループのチェックボックスを一つ以上選択します。コンテンツ管理者としてログインしている場合は，割り当てられたJP1権限レベルが「HNP_Admin」になっているJP1資源グループが表示されます。

システム管理者としてログインしている場合は，複製後の業務コンテンツに設定するJP1資源グループの名称をテキストボックスに入力して，［追加］ボタンをクリックします。

なお，この項目はJP1/Baseによるユーザ認証で構築されている環境の場合だけ表示されます。

(5)　［OK］ボタン

クリックすると，設定した内容が業務コンテンツに設定されて，［業務コンテンツの複製］画面が閉じます。

(6)　［キャンセル］ボタン

クリックすると，設定した内容が業務コンテンツに設定されないで，［業務コンテンツの複製］画面が閉じます。

2.4　アクセス権グループまたはJP1資源グループの設定方法

業務コンテンツにアクセス権グループまたはJP1資源グループを設定する手順および使用する画面について説明します。

2.4.1　業務コンテンツにアクセス権グループまたはJP1資源グループを設定する

コンテンツ管理者として定義されているアクセス権グループまたはJP1資源グループは，業務コンテンツに設定することができます。アクセス権グループまたはJP1資源グループの定義内容に従って，業務コンテンツを編集または参照できるユーザが決まります。アクセス権グループまたはJP1資源グループを設定するタイミングは，次のどちらかです。

業務コンテンツを作成（追加または複製）するタイミングで設定する

すでにメニュー領域に表示されている作成済みの業務コンテンツに対して，任意のタイミングで設定を変更する

手順1.については，「2.3.1　業務コンテンツを新規に作成（追加）する」および「2.3.2　業務コンテンツを複製する」を参照してください。ここでは，手順2.を説明します。

業務編集画面のメニュー領域で，アクセス権グループまたはJP1資源グループを設定したい業務コンテンツのチェックボックスをチェックします。

業務コンテンツが選択されます。

注意事項

業務コンテンツは一つだけ選択してください。チェックボックスを複数チェックした場合，チェックボックスをチェックした業務コンテンツのいちばん上のものだけが対象になります。

メニュー領域で［権限の設定］メニューまたは［資源の設定］メニューを選択します。

［権限の設定］画面または［資源の設定］画面が表示されます。

画面に表示されているチェックボックスを1個以上選択します。

JP1/Baseによるユーザ認証を利用している場合で，システム管理者としてログインしているときは，JP1資源グループの名称を入力して［追加］ボタンをクリックしてください。

なお，アクセス権グループの場合は，定義内容の詳細を確認できます。必要に応じてアクセス権グループの名称をクリックしてください。

［OK］ボタンをクリックします。

選択したアクセス権グループまたはJP1資源グループが業務コンテンツに設定されて，［権限の設定］画面または［資源の設定］画面が閉じます。

2.4.2　［権限の設定］画面の項目

［権限の設定］画面を次に示します。

図2‒4　［権限の設定］画面

［権限の設定］画面の各項目について説明します。

(1)　アクセス権グループの名称

業務コンテンツに設定できるアクセス権グループの名称です。名称をクリックすると，［アクセス権グループの確認］画面が表示されて，アクセス権グループの定義内容を参照できます。チェックボックスを選択すると，選択したアクセス権グループが業務コンテンツに設定されます。

業務コンテンツに設定されているアクセス権グループがすべて表示されますが，ユーザの役割によって選択できるアクセス権グループが異なります。ただし，設定できるアクセス権グループが一つしかない場合は，選択された状態で非活性になっています。

システム管理者の場合

表示されているすべてのアクセス権グループを選択できます。

コンテンツ管理者の場合

コンテンツ管理者として登録されているアクセス権グループだけを選択できます。

コンテンツ編集者の場合

業務コンテンツに設定されているアクセス権グループすべてが選択された状態で，非活性になっています。

(2)　［OK］ボタン

クリックすると，チェックボックスを選択したアクセス権グループが業務コンテンツに設定されて，［権限の設定］画面が閉じます。

(3)　［キャンセル］ボタン

クリックすると，アクセス権グループが業務コンテンツに設定されないで，［権限の設定］画面が閉じます。

2.4.3　［資源の設定］画面の項目

［資源の設定］画面を次に示します。

図2‒5　［資源の設定］画面（システム管理者以外のユーザが表示した場合）

図2‒6　［資源の設定］画面（システム管理者が表示した場合）

［資源の設定］画面の各項目について説明します。

(1)　チェックボックス

業務コンテンツに設定したいJP1資源グループのチェックボックスを選択します。業務コンテンツに設定されているJP1資源グループがすべて表示されますが，ユーザのJP1権限レベルによって選択できるJP1資源グループが異なります。

コンテンツ管理者の場合

コンテンツ管理者として登録されているJP1資源グループだけを選択できます。

コンテンツ編集者の場合

業務コンテンツに設定されているJP1資源グループすべてが選択された状態で，非活性になっています。

(2)　テキストボックスと［JP1資源グループ］一覧

業務コンテンツに設定したいJP1資源グループの名称をテキストボックスに入力して，［追加］ボタンをクリックします。一覧に表示されているJP1資源グループのうち，不要なものがあれば，対応する［削除］ボタンをクリックすると，そのJP1資源グループの業務コンテンツに対する設定を解除できます。

(3)　［OK］ボタン

クリックすると，チェックボックスを選択したJP1資源グループ，または一覧に表示されているJP1資源グループだけが業務コンテンツに設定されて，［資源の設定］画面が閉じます。

(4)　［キャンセル］ボタン

クリックすると，［資源の設定］画面が閉じます。業務コンテンツにJP1資源グループは設定されません。

2.5　業務コンテンツの作成に使用する画面

完成した業務コンテンツを確認するための業務実行画面，および業務コンテンツを作成するための業務編集画面，業務コンテンツの編集完了後に表示される［コメント入力］画面について説明します。

業務実行画面および業務編集画面は，ヘッダ領域，メニュー領域，業務フロー領域，およびガイド領域から構成されています。

2.5.1　業務実行画面の項目

業務実行画面の項目について，領域ごとに説明します。

参考

システム構築時の設定によっては，メニュー領域および業務フロー領域は表示されません。

(1)　業務実行画面のヘッダ領域

業務実行画面のヘッダ領域の表示例を次の図に示します。

図2‒7　ヘッダ領域の表示例（業務実行画面）

各項目の詳細を説明します。

［レポート表示］メニュー

選択すると，業務の実行状況についてまとめたレポートを表示するための画面が，別ウィンドウで表示されます。

ただし，システム構築時の設定によっては，このメニューは表示されません。

［印刷］メニュー

選択すると，現在表示中のメニュー領域で選択した業務コンテンツの業務フロー領域とガイド領域を印刷するための画面が，別ウィンドウで表示されます。

ただし，システム構築時の設定によっては，このメニューは表示されません。

［URL取得］メニュー

選択した業務コンテンツを表示するURLが取得できます。例えば，このメニューで取得したURLをブックマークすると，特定の業務コンテンツをブックマークから直接参照できるようになり便利です。

なお，システムの設定によっては，このメニューは表示されません。

［編集画面表示］メニュー

選択すると，業務編集画面に切り替わります。編集の権限がない場合，または編集用のURLでアクセスしていない場合は，このメニューは表示されません。

また，システムの設定によっては，このメニューは表示されません。

［ヘルプ］メニュー

選択すると，ヘルプが表示されます。システム構築時の設定によっては，このメニューは表示されません。

［一時保存］ボタン

クリックすると，実行中の業務の状態を保存します。［一時保存］ボタンで保存すると，次に同じ業務を開始するときに，保存した状態から開始できます。なお，システムの設定によっては，このボタンは表示されません。

［ログアウト］ボタン

クリックすると，ナビゲーション プラットフォームからログアウトし，ログイン画面が表示されます。

システムの設定によっては，代わりに［閉じる］ボタンが表示されることや，ボタンが表示されないこともあります。

(2)　業務実行画面のメニュー領域（［一覧表示］タブ）

業務実行画面のメニュー領域（［一覧表示］タブ）の表示例を次の図に示します。

図2‒8　業務実行画面のメニュー領域（［一覧表示］タブ）の表示例

各項目の詳細を説明します。

グループ名

実行する業務コンテンツが所属するグループの名称です。業務コンテンツ作成時にグループを設定していない場合は，グループ名は表示されません。

業務名

実行する業務コンテンツの名称です。クリックすると，業務フロー領域に業務フローが表示されます。

メニュー領域折りたたみボタン

クリックすると，メニュー領域の表示／非表示が切り替わります。

(3)　業務実行画面のメニュー領域（［検索］タブ）

［検索］タブについては，「2.10.3　業務実行画面のメニュー領域（［検索］タブ）の項目」を参照してください。

(4)　業務実行画面の業務フロー領域

業務実行画面の業務フロー領域の表示例を次の図に示します。

図2‒9　業務フロー領域の表示例（業務実行画面）

業務名

メニュー領域で選択した業務コンテンツの名称です。

開始点

作業の開始位置を示す記号（ターミナルノード）です。省略することもできます。

工程数が多く，複雑な業務フローの場合は，作業の開始点を明示しておくと，利用者がスムーズに作業に着手できるという効果が期待できます。

工程名

実行中の作業工程（プロセスノード）の名称です。この名称は，作業の概要が端的に理解できるものにし，詳細は対応するガイド領域に記載すると，わかりやすい業務コンテンツになります。

プロセスノードの色やデザインは，選択状態または直接遷移の可否などによって異なります。色やデザインを変更したい場合は，システム管理者に問い合わせてください。

関連線

工程の順序を示す矢印です。原則として利用者は矢印の順序のとおりに工程を参照して作業を進めます。

システムの設定によっては，一度参照した工程または未参照の工程を，順序に関係なく参照できます。

分岐条件の説明

条件によって次の作業工程が分かれる場合の，分岐条件（分岐合流ノード）の名称です。分岐条件には，ガイド領域はありません。また，分岐条件は作業ステップではないため，利用者が選択することもありません。

したがって，条件が複雑な場合は，分岐合流ノードの名称だけではなく，関連線の矢印の部分にも説明を表示させるなどの工夫が必要になります。

終了点

作業が終了したことを示す記号（ターミナルノード）です。省略することもできます。

各ノードの配置や名称の入力手順など，業務フロー領域の作成方法の詳細は，「3.　業務フロー領域の作成」を参照してください。

(5)　業務実行画面のガイド領域

業務実行画面のガイド領域の表示例を次の図に示します。

図2‒10　ガイド領域の表示例（業務実行画面）

関連リンク

業務コンテンツ実行時に参照する外部のWebサイトへのリンクです。

工程名

業務フロー領域で選択した作業工程（プロセスノード）の名称です。

次の工程へ進むボタン

次の工程に進むためのボタンです。クリックすると，業務フロー領域で次の作業工程（プロセスノード）が選択されます。分岐条件がある場合は，条件に応じて次の工程を選択するボタンが2個表示されます。

前の工程に戻るボタン

前の工程に戻るためのボタンです。クリックすると，業務フロー領域で前の作業工程（プロセスノード）が選択されます。

ポイント

工程数が多い業務コンテンツの場合，次の工程または前の工程が業務フロー領域に表示されていないことがあります。このとき，システム構築時の設定によっては，該当する工程のプロセスノードが表示されるように，業務フロー領域が自動的にスクロールします。

配置できるパーツなど，ガイド領域の作成方法の詳細は，「4.　ガイド領域の作成」を参照してください。

2.5.2　業務編集画面の項目

業務編集画面の項目について，領域ごとに説明します。業務編集画面では，業務フロー領域とガイド領域の上部にツールバーが表示されるため，ツールバーについても説明します。

ただし，業務フロー領域およびガイド領域の表示項目については，「3.2　業務フロー領域の作成例」および「4.2　ガイド領域の作成例」を参照してください。

(1)　業務編集画面のヘッダ領域

業務編集画面のヘッダ領域の表示例を次の図に示します。

図2‒11　ヘッダ領域の表示例（業務編集画面）

各項目の詳細を説明します。

［ファイル管理／登録］メニュー

選択すると，［ファイル管理／登録］画面が表示されます。［ファイル管理／登録］画面では，業務コンテンツで使用する静的ファイルを登録したり，登録済みの静的ファイルのURLを確認したりできます。

ただし，システム構築時の設定によっては，このメニューは表示されません。

［実行画面表示］メニュー

選択すると，業務実行画面に切り替わります。

［ヘルプ］メニュー

選択すると，ヘルプが表示されます。システム構築時の設定によっては，このメニューは表示されません。

［ログアウト］ボタン

クリックすると，ナビゲーション プラットフォームからログアウトし，ログイン画面が表示されます。

システム構築時の設定によっては，代わりに［閉じる］ボタンが表示されることや，ボタンが表示されないこともあります。

参考

システム管理者のIDでログインした場合は，［アクセス権限］メニューも表示されます。［アクセス権限］メニューの使い方についてはマニュアル「ナビゲーション プラットフォーム 導入から運用まで」を参照してください。

なお，システム構築時の設定によっては，［アクセス権限］メニューは表示されません。

(2)　業務編集画面のメニュー領域

業務編集画面のメニュー領域の表示例を次の図に示します。

図2‒12　メニュー領域の表示例（業務編集画面）

各項目について説明します。メニューはドロップダウンで表示されます。

(a)　メニュー

［追加］メニュー

選択すると，新しい業務コンテンツを追加するための画面が表示されます。

［複製］メニュー

選択すると，チェックボックスをチェックしたすべての業務コンテンツを複製するための画面が表示されます。

［名称変更］メニュー

選択すると，名称を入力するためのダイアログが表示されて，チェックボックスをチェックした業務コンテンツの名称を変更できます。

［グループ変更］メニュー

選択すると，グループを変更するためのダイアログが表示されて，チェックボックスをチェックしたすべての業務コンテンツのグループを変更できます。

［公開］メニュー

業務コンテンツを公開するためのメニューです。選択すると，［公開する業務コンテンツの確認］画面が表示されて，チェックボックスをチェックしたすべての業務コンテンツを公開できます。

［非公開］メニュー

業務コンテンツを非公開にするためのメニューです。選択すると，［非公開にする業務コンテンツの確認］画面が表示されて，チェックボックスをチェックしたすべての業務コンテンツを非公開にできます。

［ロック解除］メニュー

選択すると，チェックボックスをチェックした業務コンテンツのロックを解除します。

［削除］メニュー

選択すると，チェックボックスをチェックしたすべての業務コンテンツが削除されます。

［権限の設定］メニュー

業務コンテンツに対してアクセス権グループを設定するためのメニューです。選択すると，［権限の設定］画面が表示されて，チェックボックスをチェックした業務コンテンツにアクセス権グループを設定できます。

JP1/Baseによるユーザ認証を使用している場合は，このメニューは表示されません。

［資源の設定］メニュー

業務コンテンツに対してJP1資源グループを設定するためのメニューです。選択すると，［資源の設定］画面が表示されて，チェックボックスをチェックした業務コンテンツにJP1資源グループを設定できます。

ディレクトリサーバによるユーザ認証を使用している場合は，このメニューは表示されません。

［版の詳細］メニュー

選択すると，［版の詳細］画面が表示され，チェックボックスをチェックした業務コンテンツの版の詳細が確認できます。

［ID取得］メニュー

選択すると，チェックボックスをチェックしたすべての業務コンテンツのIDがクリップボードにコピーされます。

(b)　グループ名

業務コンテンツのグループの名称が表示されます。

グループ名をクリックすると，所属している業務コンテンツのツリーが開閉します。

チェックボックスをチェックすると，所属しているすべての業務コンテンツのチェックボックスがチェックされます。

(c)　業務名

業務コンテンツの名称が表示されます。

業務名をクリックすると，該当する業務コンテンツが業務フロー領域に表示されます。

チェックボックスをチェックすると，チェックした業務コンテンツに対してメニュー領域に表示されている操作を実行できます。ただし，名称変更，または権限の設定（または資源の設定）を実行する場合は，チェックボックスを一つだけチェックしてください。チェックボックスを複数チェックしてから実行すると，チェックボックスをチェックした業務コンテンツのいちばん上のものだけが操作の対象になります。

(d)　業務名のアイコン

業務名の左横には，業務コンテンツの状態を表すアイコンが表示されます。業務コンテンツのアイコンの意味を次に示します。

[図データ]（［公開中/ログインユーザがロック中］アイコン）

業務コンテンツが公開中で，かつ現在操作しているユーザが業務コンテンツを編集中であることを表します。

[図データ]（［公開中/他ユーザがロック中］アイコン）

業務コンテンツが公開中で，かつほかのユーザが編集中であることを表します。

[図データ]（［公開中/ロックなし］アイコン）

業務コンテンツが公開中で，かつ編集中ではないことを表します。

[図データ]（［非公開/ログインユーザがロック中］アイコン）

業務コンテンツが非公開で，かつ現在操作しているユーザが編集中であることを表します。

[図データ]（［非公開/他ユーザがロック中］アイコン）

業務コンテンツが非公開で，かつほかのユーザが編集中であることを表します。

アイコンなし

業務コンテンツが非公開で，かつ編集中ではないことを表します。

(e)　バージョンツリー領域

バージョンツリー領域では，業務コンテンツの版が表示されます。版とは，業務コンテンツの公開または更新ごとに作成される，業務コンテンツの内容のことです。

バージョンツリー領域のアイコン

バージョンツリー領域のアイコンは，版の状態を表します。バージョンツリー領域のアイコンの意味を次に示します。

[図データ]（［ログインユーザがロック中］アイコン）

現在操作しているユーザが版を編集中であることを表します。

[図データ]（［他ユーザがロック中］アイコン）

ほかのユーザが版を編集中であることを表します。

[図データ]（［公開中］アイコン）

版が公開中であることを表します。

アイコンなし

版が非公開であることを表します。

[図データ]と[図データ]のアイコンは，版の状態に応じて，業務編集画面のツールバーの上に表示される，業務名の左横にも表示されます。

日付

版の更新日時が表示されます。

編集者名

ユーザIDまたはユーザの名前が表示されます。環境によっては，半角ハイフン（-）が表示される場合もあります。どれが表示されるかは，環境によって異なります。

版が編集中の場合は，編集しているユーザのユーザIDまたは名前が表示されます。版が編集中でない場合は，その版を更新したユーザのユーザIDまたは名前が表示されます。

(f)　バージョンツリー領域折りたたみボタン

クリックすると，バージョンツリー領域の表示／非表示が切り替わります。

(g)　メニュー領域折りたたみボタン

クリックすると，メニュー領域の表示／非表示が切り替わります。

(3)　業務編集画面のツールバー

業務編集画面のツールバーを次の図に示します。

図2‒13　ツールバー（業務編集画面）

各項目について説明します。

［編集開始］ボタン

クリックすると，現在表示中のメニュー領域で選択した業務コンテンツの編集を開始できます。編集を開始すると，業務コンテンツはロックされ，ほかのユーザが編集できなくなります。

［編集完了］ボタン

クリックすると，［コメントの入力］画面が表示されます。コメントを入力してから，［編集完了］ボタンをクリックすると，編集した内容が業務コンテンツに反映されます。また，業務コンテンツのロックが解除され，ほかのユーザが編集できるようになります。

［編集破棄］ボタン

クリックすると，編集した内容が業務コンテンツに反映されないで，編集中の画面が閉じます。また，業務コンテンツのロックが解除され，ほかのユーザが編集できるようになります。

［プレビュー］ボタン

クリックすると，現在表示中のメニュー領域で選択した業務コンテンツの業務実行画面が，別ウィンドウで表示されます。

［印刷］ボタン

クリックすると，現在表示中のメニュー領域で選択した業務コンテンツの業務フロー領域とガイド領域を印刷するための画面が，別ウィンドウで表示されます。

ただし，システム構築時の設定によっては，このメニューは表示されません。

［差分］ボタン

クリックすると，現在表示中のメニュー領域で選択した業務コンテンツと，その前の版の業務コンテンツとの差分を示す画面が，別ウィンドウで表示されます。

［マッピング一覧］ボタン

選択すると，現在表示中のメニュー領域で選択した業務コンテンツに関連づけられているプラグインの設定情報を含んだテキストファイル（マッピング一覧ファイル）を参照または保存できます。

ただし，選択した業務コンテンツにプラグインが関連づけられていない場合は，ファイルは出力できません。マッピング一覧ファイルの内容については，「5.10.2　マッピング一覧ファイルの出力項目」を参照してください。

［業務コンテンツの設定］ボタン

クリックすると，［業務コンテンツの設定］画面が表示され，関連リンクの設定や，業務コンテンツで使用する文字サイズ，ノード遷移ボタンの大きさについて設定できます。

［保存］ボタン

クリックすると，編集中の業務コンテンツが保存されます。

［元に戻す］ボタン

クリックすると，直前に実行した操作が元に戻ります。

［やり直す］ボタン

クリックすると，直前に実行した操作がやり直されます。

［コピー］ボタン

クリックすると，選択したノード，関連線，およびガイドパーツがコピーされます。関連線だけを選択して，コピーする操作および貼り付ける操作はできません。

［貼り付け］ボタン

クリックすると，［コピー］ボタンでコピーしたノード，関連線，およびガイドパーツが貼り付けられます。関連線だけを選択して，コピーする操作および貼り付ける操作はできません。

［削除］ボタン

クリックすると，選択したノード，関連線，およびガイドパーツが削除されます。

［ID表示］ボタン

クリックすると，配置したノードの左上にノードIDが表示されます。また，IDを持つガイドパーツを配置している場合は，ガイドパーツの左上にガイドパーツIDが表示されます。

［ID非表示］ボタン

クリックすると，ノードIDおよびガイドパーツIDが非表示となります。

［プラグイン］ボタン

クリックすると，ガイド領域がマッピングモードに切り替わり，［Plugins］パレットが表示されます。もう一度クリックすると，ガイド領域がガイド編集モードに切り替わり，［Guide］パレットが表示されます。

［入力/出力］ボタン

クリックすると，入力側のマッピング線だけを表示する，または出力側のマッピング線だけを表示することができます。両方のマッピング線を表示するためには，ボタンに表示されている「入力」と「出力」の文字が両方とも活性になるまでクリックを繰り返してください。

2.5.3　［コメントの入力］画面の項目

［コメントの入力］画面の表示例を次の図に示します。

図2‒14　［コメントの入力］画面

［コメントの入力］画面の項目について説明します。

(1)　［コメント］テキストボックス

業務コンテンツのコメントを入力するテキストボックスです。

(2)　［編集完了］ボタン

クリックすると，編集した内容が業務コンテンツに反映されて，［コメントの入力］画面が閉じます。また，業務コンテンツのロックが解除され，ほかのユーザが編集できるようになります。

(3)　［キャンセル］ボタン

クリックすると，［コメントの入力］画面が閉じます。編集した内容や入力したコメントは，業務コンテンツに反映されません。

2.6　業務コンテンツに外部のWebサイトへの関連リンクを設定する

業務コンテンツに設定する関連リンクの使い方や設定する手順について説明します。

2.6.1　関連リンクとは

関連リンクとは，業務の実行時によく参照するWebサイトや，ナビゲーション プラットフォームに登録されている静的ファイルへのリンクをまとめたリンク集です。リンク先の内容は，別ウィンドウで表示されます。

2.6.2　関連リンクの使い方

関連リンクは，［業務コンテンツの設定］画面の［関連リンクの設定］タブで，リンク先のURLを指定して使用します。例えば，次のような場合に関連リンクを使うと効果的です。

作業に関連した情報を外部のWebサイトやサーバ上の手順書などで確認する必要がある

リンクがあることで，必要な情報を探す時間を短縮できます。また，異なる情報を参照してしまうミスを防止します。

ハイパーリンクパーツとの使い分けについて

ハイパーリンクパーツでもリンクは設定できます。ただし，ハイパーリンクパーツの場合は，各ガイド領域での設定が必要です。そのため，複数のガイド領域に共通で表示したいリンクは，すべてのガイド領域の上部に常に表示できる関連リンクとして設定すると効果的です。

手順ごとに必要な情報はハイパーリンクパーツで，作業全体に必要な情報は関連リンクで設定するといったように，リンクの用途によって使い分けてください。

参考

Webサーバ（サーバマシン）に格納したファイルの内容を表示したい場合は，［ファイル管理／登録］画面でURLを取得するか，システム管理者からファイルのパスを教えてもらう必要があります。［ファイル管理／登録］画面の詳細については，「2.8.3　［ファイル管理／登録］画面を使用して静的ファイルを格納する」を参照してください。

2.6.3　関連リンクを設定する

業務編集画面のメニュー領域で，関連リンクを設定したい業務コンテンツをクリックして表示します。

業務コンテンツが表示されます。

ツールバーの[図データ]（［業務コンテンツの設定］ボタン）をクリックします。

［業務コンテンツの設定］画面が表示されます。

［関連リンクの設定］タブで，新規に追加する関連リンクのアンカーの文字列およびリンク先のURLを入力します。

関連リンクは5個まで設定できます。［業務コンテンツの設定］画面の各項目の詳細は，「2.6.4　［業務コンテンツの設定］画面（［関連リンクの設定］タブ）の項目」を参照してください。

［更新］ボタンをクリックします。

業務名の右側に関連リンクが表示されます。

2.6.4　［業務コンテンツの設定］画面（［関連リンクの設定］タブ）の項目

［業務コンテンツの設定］画面（［関連リンクの設定］タブ）を次に示します。

図2‒15　［業務コンテンツの設定］画面（［関連リンクの設定］タブ）

［業務コンテンツの設定］画面（［関連リンクの設定］タブ）の各項目について説明します。

(1)　［アンカーの文字列］テキストボックス

アンカー表示させる文字列を入力します。アンカーの文字列は必ず入力してください。ここに入力した文字列はツールチップとしても表示されます。［アンカーの文字列］テキストボックスに次に示す文字を指定した場合はエラーになります。

1,024文字を超える文字列を入力した場合

空白文字列を入力した場合

なお，アンカーの文字列が関連リンク1件当たりの幅を超える場合，超えた部分の文字は省略されて，「...」に置き換えられます。また，省略時に置き換えられる記号は，Webブラウザごとに異なります。

(2)　［URL］テキストボックス

リンク先のURLを入力します。［ファイル管理／登録］画面に表示されている静的ファイルへの関連リンクを設定する場合，［ファイル管理／登録］画面の［URL取得］ボタンで静的ファイルへのパスが取得できます。入力できるURLの形式については「4.11.4　［属性の設定］画面（ガイド領域のハイパーリンクパーツ）の項目」を参照してください。

［URL］テキストボックスに次に示す文字を指定した場合はエラーになります。

1,024文字を超える文字列を入力した場合

また，［URL］テキストボックスの入力を省略した場合，または空白文字列を入力した場合には，空白ページが表示されます。

(3)　［クリア］ボタン

クリックすると，［クリア］ボタンと同じ行の［アンカーの文字列］テキストボックスおよび［URL］テキストボックスの内容が消去されます。

(4)　［更新］ボタン

クリックすると，入力した関連リンクの設定が業務コンテンツに反映され，［業務コンテンツの設定］画面が閉じます。

(5)　［キャンセル］ボタン

クリックすると，［業務コンテンツの設定］画面が閉じます。入力した関連リンクの設定は反映されません。

2.6.5　関連リンクを設定する場合の注意事項

関連リンクを設定する場合の注意事項について次に示します。

関連リンクを設定すると，業務名が表示される領域の幅は半分になります。業務名が表示される領域を超える場合，超えた部分の文字は省略されて，「...」に置き換えられます。なお，省略時に置き換えられる記号は，Webブラウザごとに異なります。

関連リンク1件当たりの表示できる文字数は，Webブラウザの幅および関連リンクの個数によって変わります。表示できる文字数を超えた場合，超えた部分の文字は省略されて，「...」に置き換えられます。

なお，省略時に置き換えられる記号は，Webブラウザごとに異なります。

［アンカーの文字列］テキストボックスに，半角だけで50文字以上の文字列を入力している場合，ツールチップの末尾の文字が省略されて「...」に置き換えられることがあります。また，文字列の途中に半角スペースを入力している場合，半角スペースの位置で折り返して表示されます。

ツールチップを省略しないで表示させたいときは，文字列の区切りとして適切な位置に半角スペースを入力して，1行に表示される文字列の長さを調節してください。

2.7　業務コンテンツで使用する文字とボタンのサイズをまとめて設定する

業務コンテンツで使用する文字とボタンは，［業務コンテンツの設定］画面の［サイズの設定］タブでまとめて設定できます。例えば，次のような場合に［サイズの設定］タブで設定すると効果的です。

業務コンテンツで使用する文字のサイズをすべて大きくする

［サイズの設定］タブでは，ラジオボタンやチェックボックスなど，業務コンテンツで使用するすべての文字のサイズを設定できます。

［属性の設定］画面との使い分けについて

［属性の設定］画面でも文字サイズを設定できますが，設定できるのは固定テキストパーツだけです。ラジオボタンやチェックボックスなどの文字サイズを変更したい場合は，この画面でサイズを設定してください。

分岐ノードの名称に合わせたボタンの幅にする

分岐ノードの名称が長い場合，ガイド領域に表示されるボタン名の文字が切れてしまうことがあります。［サイズの設定］タブでボタンの幅を広げることで，ボタン名が最後まで表示できるようになります。

2.7.1　業務コンテンツごとに文字サイズとボタンサイズを設定する

業務編集画面のメニュー領域で，サイズを設定したい業務コンテンツをクリックして表示します。

業務コンテンツが表示されます。

ツールバーの[図データ]（［業務コンテンツの設定］ボタン）をクリックします。

［業務コンテンツの設定］画面が表示されます。

［サイズの設定］タブをクリックします。

［サイズの設定］タブに切り替わります。

［サイズの設定］タブで，文字のサイズやノード遷移ボタンの設定を変更します。

項目がグレーアウトして入力できない場合は，［システムの設定に従う］チェックボックスのチェックを外してください。

［更新］ボタンをクリックします。

変更した内容が業務コンテンツに反映されます。

2.7.2　［業務コンテンツの設定］画面（［サイズの設定］タブ）の項目

［業務コンテンツの設定］画面（［サイズの設定］タブ）を次に示します。

図2‒16　［業務コンテンツの設定］画面（［サイズの設定］タブ）

［業務コンテンツの設定］画面（［サイズの設定］タブ）の各項目について説明します。

(1)　［システムの設定に従う。］チェックボックス

チェックすると，文字やボタンのサイズが，ナビゲーション プラットフォームで設定されたサイズになります。

(2)　［文字のサイズ］テキストボックス

業務コンテンツで使用する文字のサイズを入力します。

(3)　［ボタンの高さ］テキストボックス

ガイド領域に表示される，ノードを移動するときに使用するボタン（戻るボタン，次へボタン，完了ボタン，および条件分岐ボタン）の高さを入力します。

(4)　［戻るボタンの幅］テキストボックス

［戻る］ボタンの幅を入力します。［戻る］ボタンは，ガイド領域に表示されるボタンで，前のノードに戻るときに使用します。

(5)　［次へボタンの幅］テキストボックス

［次へ］ボタンの幅を入力します。［次へ］ボタンは，ガイド領域に表示されるボタンで，次のノードに進むときに使用します。

(6)　［完了ボタンの幅］テキストボックス

［完了］ボタンの幅を入力します。［完了］ボタンは，ガイド領域に表示されるボタンで，業務を完了するときに使用します。

(7)　［条件分岐ボタンの幅］テキストボックス

条件分岐ボタンの幅を入力します。条件分岐ボタンは，業務フロー領域で分岐条件がある場合に，ガイド領域に表示されるボタンです。ボタン名には分岐条件や分岐ノードの名称が表示されます。

(8)　［更新］ボタン

クリックすると，変更したサイズが業務コンテンツに反映されて，［業務コンテンツの設定］画面が閉じます。

(9)　［キャンセル］ボタン

クリックすると，［業務コンテンツの設定］画面が閉じます。変更したサイズは業務コンテンツに反映されません。

2.8　業務コンテンツで使用する静的ファイル

業務コンテンツで使用する静的ファイルの格納方法や手順について説明します。

2.8.1　業務コンテンツで使用する静的ファイルとは

静的ファイルとは，業務コンテンツで使用する画像やドキュメントなどのファイルのことです。静的ファイルは，ナビゲーション プラットフォームまたはその他のWebサーバに格納して使用します。

2.8.2　静的ファイルの格納方法

静的ファイルは次の方法でWebサーバに格納してください。なお，格納できるファイルの上限は200ファイルです。

［ファイル管理／登録］画面を使用して静的ファイルを格納する

業務編集画面に［ファイル管理／登録］メニューが表示されている場合，このメニューから表示される［ファイル管理／登録］画面から，静的ファイルをナビゲーション プラットフォームのWebサーバに格納できます。

システム管理者に静的ファイルの格納を依頼する

業務編集画面に［ファイル管理／登録］メニューが表示されていない場合，静的ファイルをナビゲーション プラットフォームまたはその他のWebサーバに格納し，その静的ファイルのパスを連絡するようシステム管理者に依頼します。連絡された静的ファイルのパスを，［属性の設定］画面の［URL］テキストボックスなどに指定してください。

［ファイル管理／登録］画面では，1ファイルずつしか格納できないため，複数のファイルを一度に格納したい場合は，こちらの方法がスムーズです。

2.8.3　［ファイル管理／登録］画面を使用して静的ファイルを格納する

新規の静的ファイルを［ファイル管理／登録］画面を使用して格納する手順について説明します。

業務編集画面のヘッダ領域で，［ファイル管理／登録］メニューを選択します。

［ファイル管理／登録］画面が表示されます。

［参照］ボタンをクリックします。

ファイルを選択するためのダイアログが表示されます。

Webサーバに格納する静的ファイルを選択して，［開く］ボタンをクリックします。

選択した静的ファイルのパスが，［ファイルアップロード］テキストボックスに入力されます。

［アップロード］ボタンをクリックします。

選択した静的ファイルがWebサーバに格納され，［ファイル管理／登録］画面のファイルの一覧に追加されます。

［URL取得］ボタンをクリックします。

静的ファイルのパスが［属性の設定］画面の［URL］テキストボックスで使用できる形式で，クリップボードにコピーされます。コピーされたパスをそのまま［URL］テキストボックスにペーストしてください。

注意事項

Webブラウザによっては，［URL取得］ボタンをクリックすると，アクセスの許可を確認するダイアログが表示されます。その場合は，アクセスを許可してください。アクセスを拒否するとパスは取得できません。間違ってアクセスを拒否してしまったときは，いったん［ファイル管理／登録］画面を閉じる必要があります。

2.8.4　［ファイル管理／登録］画面を使用して静的ファイルを削除する

格納済みの静的ファイルを，［ファイル管理／登録］画面を使用して削除する手順について説明します。なお，この手順で削除できるのは，［ファイル管理／登録］画面を使用して格納した静的ファイルだけです。

業務編集画面のヘッダ領域で，［ファイル管理／登録］メニューを選択します。

［ファイル管理／登録］画面が表示されます。

削除したい静的ファイルのチェックボックスをチェックします。

［ファイル管理／登録］画面の［削除］メニューを選択します。

静的ファイルを削除してもよいかを確認するダイアログが表示されます。

ダイアログで［OK］ボタンをクリックします。

静的ファイルが削除されます。

2.8.5　［ファイル管理／登録］画面の項目

［ファイル管理／登録］画面を次に示します。

図2‒17　［ファイル管理／登録］画面

［ファイル管理／登録］画面の各項目について説明します。

(1)　［削除］メニュー

選択すると，［ファイル管理／登録］画面でチェックされている静的ファイルが削除されます。

(2)　［ファイルアップロード］テキストボックス

［参照］ボタンで選択した静的ファイルのパスが表示されます。

(3)　［参照］ボタン

クリックすると，格納する静的ファイルを選択するためのダイアログが表示されます。

(4)　［アップロード］ボタン

クリックすると，［参照］ボタンで選択した静的ファイルがWebサーバに格納されます。

(5)　［URL取得］ボタン

クリックすると，静的ファイルのパスが［属性の設定］画面の［URL］テキストボックスで使用できる形式で，クリップボードにコピーされます。

(6)　静的ファイルのサムネイル

静的ファイルが画像ファイルの場合，縮小または拡大された画像が表示されます。画像ファイル以外のファイルの場合，ファイルのアイコンが表示されます。サムネイルをクリックすると，該当の静的ファイルが別ウィンドウで表示されます。

(7)　ファイル名

クリックすると，静的ファイルが別ウィンドウで表示されます。

(8)　更新日時

静的ファイルの更新日時が表示されます。

(9)　［閉じる］ボタン

クリックすると，［ファイル管理／登録］画面が閉じます。

2.9　業務コンテンツの見た目と動作を確認する方法

業務コンテンツの作成が完了したら，業務コンテンツの見た目と動作を確認します。業務コンテンツの見た目と動作は，業務コンテンツをプレビューするか，または業務実行画面を表示して確認できます。

業務実行画面を表示する方法は，編集環境と実行環境が分かれている場合に適した方法です。編集環境が実行環境も兼ねる場合は，テスト中の業務コンテンツが公開されないようにするため，プレビューを利用してください。

注意事項

JP1連携プラグインを使用した業務コンテンツは，プレビューではなく業務実行画面を表示して動作を確認してください。プレビューの場合，JP1連携プラグインは動作しません。また，業務実行画面の［戻る］ボタンをクリックした場合も，JP1連携プラグインは動作しません。

ユーザプラグインを使用した業務コンテンツの場合は，プレビュー時および［戻る］ボタンクリック時にプラグインが動作するかどうか，システム管理者またはプラグインの開発者に確認してください。

2.9.1　業務コンテンツをプレビューする

業務コンテンツをプレビューして，業務コンテンツの見た目と動作を確認する方法を説明します。

ツールバーの[図データ]（［保存］ボタン）をクリックして，業務コンテンツを保存します。

ツールバーの[図データ]（［プレビュー］ボタン）をクリックします。

編集中の業務コンテンツの業務実行画面（プレビュー）が表示されます。

業務実行画面（プレビュー）の表示項目は，次の点以外は，通常の業務実行画面と同じです。

ヘッダ領域の［編集画面表示］メニュー，および［一時保存］ボタンが常に非表示である。

常に［閉じる］ボタンが表示される。

メニュー領域は常に折りたたまれた状態で表示される。

業務実行画面（プレビュー）で，業務コンテンツが正しく作成できているか，意図したとおりの操作ができるか，などのテストを実施します。

テストの結果，必要に応じて業務フロー領域とガイド領域を修正してください。

注意事項

業務実行画面（プレビュー）のメニュー領域から，ほかの業務コンテンツを参照しないでください。その場合の動作は保証されません。

2.9.2　業務実行画面を表示する

業務実行画面を表示して，業務コンテンツの見た目と動作を確認する方法を説明します。

業務コンテンツの編集を完了します。

詳細な手順は，「1.7.8　業務コンテンツの編集を完了する」を参照してください。

業務コンテンツを公開します。

詳細な手順は，「6.1.1　業務コンテンツを公開する」を参照してください。

業務編集画面のヘッダ領域の［実行画面表示］メニューを選択します。

業務コンテンツの業務実行画面が表示されます。

業務実行画面で，業務コンテンツが正しく作成できているか，意図したとおりの操作ができるか，などのテストを実施します。

テストの結果，必要に応じて業務フロー領域とガイド領域を修正してください。

2.10　業務コンテンツの内容を検索する

業務実行画面の［検索］タブでは，任意のキーワードで業務コンテンツの内容を検索できます。

例えば，次のような場合に検索を使用すると便利です。

実行したい業務コンテンツをすばやく探す

業務コンテンツを業務に関連するキーワードで検索すると，キーワードを含んだ業務コンテンツが一覧で表示されます。メニュー領域から業務コンテンツを探す時間が省けます。

複数の業務コンテンツに含まれる文字列を修正したときに，文字列が正しく修正されているかどうかを確認する

修正前と修正後の文字列でそれぞれ検索し，修正前の文字列がヒットしないことと，修正後の文字列が修正前と同じ数だけヒットすることを確認することで，正しく修正されているかが確認できます。

業務コンテンツを検索する手順を次に示します。

業務実行画面のメニュー領域の［検索］タブを選択します。

検索ワードテキストボックスに，検索ワードを入力します。

複数の検索ワードを入力したい場合は，検索ワードの間を半角スペースまたは全角スペースで区切ってください。検索ワードは10個まで入力できます。

必要に応じて，検索の種類や検索結果のソート順序を選択します。

次のラジオボタンで選択できます。

［AND/OR検索］ラジオボタン

［ソート順序］ラジオボタン

［検索］ボタンをクリックします。

検索結果が［検索］タブの下部に表示されます。

注意事項

ヒットする検索ワード数が多く，検索結果の表示領域にたくさんの情報が表示される場合，Webブラウザの動作が遅くなる場合があります。

2.10.1　検索できる業務コンテンツ

検索の対象は，次の条件を両方とも満たす業務コンテンツです。

公開中の業務コンテンツの公開版

アクセス権が参照以上の業務コンテンツ

検索データはシステム管理者が管理しています。検索結果の内容が古いなど，検索データが最新でないことに気が付いた場合は，システム管理者に問い合わせてください。

2.10.2　検索できる文字列

業務実行画面の［検索］タブで検索できる文字列について，次に示します。

次の検索ワードの違いは区別されません。

英字の大文字・小文字

英数字およびカタカナ（JIS X 0201 0xA1〜0xDF）の全角・半角

指定した検索ワードは，部分一致で検索されます。例えば，「京都」という検索ワードを指定すると，「東京都」「京都市」などもヒットします。前方一致または後方一致の指定はできません。

検索ワードテキストボックスに入力できる文字数は最大500文字です。500文字を超えた場合，エラーになります。

制御文字（ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7F）は検索ワードとして指定できません。制御文字を指定した場合，エラーになります。

スペースを含む検索ワードを指定する場合は，検索ワードを半角の引用符（"）で囲んでください。ただし，半角の引用符（"）を検索ワードとして指定することはできません。検索ワードとして半角の引用符（"）を指定した場合，エラーになります。半角の引用符（"）を使った入力例を次に示します。

エラーにならない例：「"　"」，「"Navigation" "Platform"」

エラーになる例：「"」，「""」，「"Navigation」，「Navigation"」，「Navi"gation」，「"Navi""gation"」，「Na"vigati"on」

同じパターンの繰り返しが含まれる文字列を検索し，かつパーツにも同じパターンを繰り返す文字列が含まれる場合，一度ヒットした文字も重複して検索の対象となります。

例えば，検索ワードに「市川市」（いちかわし）を指定して「市川市川市町」（いちかわし かわいちちょう）という固定テキストパーツを検索した場合，ヒット数は2です（1〜3文字目の「市川市」，3〜5文字目の「市川市」でヒット数が2となる）。

検索ワードに，同じ単語を大文字と小文字で一つずつ指定した場合，大文字と小文字それぞれで検索した結果を表示します。

2.10.3　業務実行画面のメニュー領域（［検索］タブ）の項目

業務実行画面のメニュー領域（［検索］タブ）の表示例を次の図に示します。

図2‒18　業務実行画面のメニュー領域（［検索］タブ）の表示例

各項目の詳細を説明します。

(1)　検索ワードテキストボックス

業務コンテンツの内容で検索したいキーワードを入力するテキストボックスです。

(2)　［検索］ボタン

クリックすると，入力したキーワードで業務コンテンツの内容を検索します。

(3)　［AND/OR検索］ラジオボタン

検索テキストボックスに複数のキーワードを入力した場合，AND検索またはOR検索のどちらで検索するかを選択するラジオボタンです。検索の種類を選択したい場合は，検索を実行する前に指定してください。

(4)　［ソート順序］ラジオボタン

検索結果のソート順序を選択するラジオボタンです。ソート順序を選択したい場合は，検索を実行する前に指定してください。

3　業務フロー領域の作成

この章では，業務フロー領域の作成に必要なパーツと操作について説明します。

業務フロー領域では，配置したパーツを関連線でつなぎながら業務フローを作成していきます。

3.1　業務フロー領域を作成する流れ

業務フローを作成する流れを次に示します。

業務フロー領域でノードを配置します。

ノードとは，業務フローを構成する部品のことで，工程や分岐を表します。

［Flow］パレットから配置したいノードを選択します。

ノードとノードの間に関連線を引きます。

関連線とは，ノードからノードへの遷移を示す矢印のことです。

必要に応じて固定テキストや画像（フローパーツ）を配置します。

［Flow］パレットから配置したいフローパーツを選択します。

ノードやフローパーツの属性を設定します。

［属性の設定］画面で，ノードやフローパーツの名称や見映えなどを設定します。［属性の設定］画面は，ノードやフローパーツをダブルクリックすると表示されます。

設定後，［更新］ボタンをクリックすると設定した内容が反映されます。設定した内容を反映しない場合は，［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

ツールバーの[図データ]（［保存］ボタン）をクリックします。

業務コンテンツが保存されます。

3.2　業務フロー領域の作成例

業務フロー領域で作成した業務フローの例を次に示します。

図3‒1　業務フローの例

業務フローは，業務の工程を表すプロセスノードと，工程の順序を表す関連線から構成されています。工程の遷移先が条件に応じて分岐する場合は，分岐合流ノードを配置します。また，プロセスノードや関連線を強調したり説明を追加したりする場合は，固定テキストと画像を使用すると効果的です。

3.3　業務フロー領域の作成に使用するボタン（［Flow］パレット）

業務フローの作成は，［Flow］パレットを利用します。［Flow］パレットのボタンの意味について次の表に示します。

表3‒1　［Flow］パレットのボタンの意味

項番

ボタン

このマニュアルでの表記

説明

1

［ターミナル］ボタン

ターミナルノードを配置します。

2

［プロセス］ボタン

プロセスノードを配置します。

3

［分岐合流］ボタン

分岐合流ノードを配置します。

4

［固定テキスト］ボタン

固定テキストを配置します。

5

［画像］ボタン

画像を配置します。

3.4　業務フロー領域を作成するときの注意事項

業務フロー領域にターミナルノードまたは［戻る］ボタンが非表示のプロセスノードを配置する場合は，機能の差異に注意してください。ターミナルノードと［戻る］ボタンが非表示のプロセスノードの機能差異を次の表に示します。

表3‒2　ターミナルノードと［戻る］ボタンが非表示のプロセスノードの機能差異

項番

差異がある機能

ターミナルノード

［戻る］ボタンが非表示のプロセスノード

1

中断再開機能が有効かどうか

有効です。※1

無効です。

2

入力情報の破棄確認ダイアログが表示されるかどうか

表示されません。

表示されます。※2

3

完了時にWebブラウザを閉じるかどうか

Webブラウザが閉じます。

Webブラウザは閉じません。

注※1

システム構築時の設定によっては無効です。

注※2

システム構築時の設定によっては表示されません。

3.5　ターミナルノード

ターミナルノードの使い方や配置する手順について説明します。

3.5.1　ターミナルノードとは

業務フロー領域で，フローの開始と終了を示すためのノードを，ターミナルノードと呼びます。業務実行画面でターミナルノードが表示されるかどうかは，環境によって異なります。実行環境でのターミナルノードの表示有無については，システム管理者に確認してください。

なお，開始ターミナルノードの配置は任意です。プラグインを利用しない環境では，システム構築時の設定によっては終了のターミナルノードの配置も任意に設定されていることがあります。

3.5.2　ターミナルノードの使い方

ターミナルノードを使用する場合は，フローの始点と終点，またはどちらか一方に配置してください。

フローの始点に配置するときの使い方

開始のターミナルノードの直後に分岐合流ノードを配置することで，途中で最初のプロセスノードに戻るような業務フローも作成できます。

フローの終点に配置するときの使い方

業務フローの終点にターミナルノードを配置すると，ガイド領域に［完了］ボタンが表示されます。［完了］ボタンをクリックすると，ガイド領域にメッセージが表示され，業務フローが終了したと見なされます。システム構築時の設定によっては，入力情報を破棄してよいかどうかを確認するダイアログは表示されません。

分岐合流ノードを使用すると，フローの終点が複数になることがありますが，その場合は各終点にターミナルノードを配置できます。

参考

［完了］ボタンを表示しないためには，業務フローの終点をターミナルノードではなくプロセスノードにします。ただし，監査ログを取得して業務コンテンツの完了を監査する運用の場合は，業務フローの終点にはターミナルノードを配置する必要があります。監査ログの運用については，システム管理者に確認してください。

プロセスノードを直接遷移できる設定になっている場合，業務コンテンツ表示時に選択されているプロセスノード（初期ノード）を明示的に指定したいときは，開始ターミナルノードとつなげる必要があります。直接遷移の設定を変更したい場合は，システム管理者に問い合わせてください。

ポイント

レポーティング画面で利用状況の解析内容を確認したい場合，業務フローの最後には，必ず完了のターミナルノードを配置してください。レポーティング画面の詳細については「6.7　業務コンテンツの利用状況を解析する方法について」を参照してください。

3.5.3　ターミナルノードを配置する

［Flow］パレットの[図データ]（［ターミナル］ボタン）をクリックします。

[図データ]（［ターミナル］ボタン）が選択されます。

業務フロー領域の任意の場所をクリックします。

ターミナルノードが配置されます。

ターミナルノードに属性を設定する場合は，以降の手順に進んでください。

ターミナルノードの任意の場所をダブルクリックします。

［属性の設定］画面が表示されます。

ターミナルノードに関する属性を指定します。

必要に応じて，次の属性を指定します。

ノードの名称

ノードID

前面／背面の並び順

ガイド領域に表示される，前のノードからこのノードへ遷移するためのボタンの名称

［更新］ボタンをクリックします。

指定した内容が反映されます。

3.5.4　［属性の設定］画面（ターミナルノード）の項目

図3‒2　［属性の設定］画面（ターミナルノードから表示させた場合）

［属性の設定］画面の各項目について説明します。

(1)　［ノードの名称］テキストボックス

ノードの名称を入力します。次の場合はエラーになります。

128バイトを超える文字列を入力した場合（全角の場合は42文字以内で入力してください）

ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7Fを含む文字列を入力した場合

(2)　［ノードID］テキストボックス

ノードを一意に識別するためのノードIDを半角20文字以内で入力します。［ノードID］テキストボックスは，自動設定されたノードIDを変更する場合に入力します。

次の場合はエラーになります。

半角英数字，半角ハイフン（-），および半角アンダースコア（_）以外の文字を使用した場合

ほかのノードで使用されているノードIDと同じ値を入力した場合

注意事項

ノードIDに空文字を指定した場合，ノードIDが無効になります。

(3)　［前面／背面の並び順］テキストボックス

このノードを前面または背面に表示したい場合に，最前面からの並び順を1〜100の半角数字で入力します。1を入力すると最前面に，100を入力すると最背面に表示されます。71以上を入力すると，このノードと重なる関連線よりも背面に表示されます。

デフォルトは「1」です。新規に追加したノードは最前面に表示されます。

注意事項

画像パーツは，ほかのノードやパーツよりも常に背面に表示されます。［前面／背面の並び順］テキストボックスを指定しても，このノードを画像パーツよりも背面へ移動することはできません。

(4)　［前のノードの「完了」ボタンの名称］テキストボックス

前のノードからこのノードへ遷移するためのボタンの名称を全角40文字以内で入力します。制御文字（ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7F）を含む文字列は入力できません。

また，空文字を指定した場合，ボタンの名称には次の文字列が表示されます。

このノードが前のノードからの唯一の遷移先である場合

「完了」と表示されます。

このノードが前のノードからの複数ある遷移先のうちの一つである場合

このノードの［ノードの名称］テキストボックスに入力した文字列に「へ」を組み合わせた文字列が表示されます。

注意事項

遷移元のノード（このノードに遷移するノード）が複数ある場合，遷移元ごとに「完了」ボタンの名称を変えることはできません。

［前のノードの「完了」ボタンの名称］テキストボックスで指定した名称，またはノードの名称が長いと，ボタンの名称が表示しきれない場合があります。その場合は，テキストボックスで指定した名称，またはノードの名称を見直してください。

ボタンの幅以上の文字列を指定したい場合は，システム管理者にボタン幅の変更を問い合わせてください。

3.6　プロセスノード

プロセスノードの使い方や配置する手順について説明します。

3.6.1　プロセスノードとは

プロセスノードとは，業務フロー領域で各作業工程を表すためのパーツです。プロセスノードには，作業の詳細を説明するためのガイド領域があります。

3.6.2　プロセスノードの使い方

プロセスノードを作業順に並べて関連線でつなぐことで，業務フローが作成できます。プロセスノードには，通常は文字列を表示しますが，画像を表示することもできます。

文字列を表示する場合

「登録内容の確認」「トレースファイルの取得」などのように，作業の内容を端的に説明すると見やすいフローになります。

画像を表示する場合

デフォルトのプロセスノードは，シンプルな白地の四角形です。そのため，色付きの四角形にしたり，イラストを表示したりしたい場合は，画像を使用してください。重要な作業やイレギュラーな作業などをほかの作業と区別するためには，プロセスノードに画像を表示すると効果的です。

ポイント

画像を表示する場合で，文字列も表示させたいときは，文字列入りの画像を配置するか，または固定テキストパーツと組み合わせて配置してください。

レポーティング画面で利用状況の解析内容を確認したい場合，プロセスノードを最前面に配置してください。レポーティング画面では，解析結果の文字が，プロセスノードと同じレイヤーに表示されます。もしプロセスノードの前面にパーツがあると，解析結果が前面にあるパーツの後ろに表示され，文字が読みにくくなることがあります。レポーティング画面の詳細については「6.7　業務コンテンツの利用状況を解析する方法について」を参照してください。

3.6.3　文字列のプロセスノードを配置する

［Flow］パレットの[図データ]（［プロセス］ボタン）をクリックします。

[図データ]（［プロセス］ボタン）が選択されます。

業務フロー領域の任意の場所をクリックします。

プロセスノードが配置されます。また，ガイド領域に［Guide］パレットが表示されます。

ガイドの作成方法については，「4.　ガイド領域の作成」を参照してください。

プロセスノードの任意の場所をダブルクリックします。

［属性の設定］画面が表示されます。

プロセスノードに関する属性を指定します。

次の属性を指定できます。ノードの名称の指定は必須です。ほかの項目は，必要に応じて指定してください。

ノードの名称

画像URL

ノードID

前面／背面の並び順

ガイド領域に表示される，前のノードに戻るためのボタンの名称

ガイド領域に表示される，前のノードからこのノードへ遷移するためのボタンの名称

［属性の設定］画面の各項目の詳細は，「3.6.6　［属性の設定］画面（プロセスノード）の項目」を参照してください。

［更新］ボタンをクリックします。

指定した内容が反映されます。

参考

プロセスノードを直接遷移する設定にしている場合，業務コンテンツ表示時に選択されているプロセスノード（初期ノード）を明示的に指定できます。詳細は，「3.5.2　ターミナルノードの使い方」を参照してください。

3.6.4　画像のプロセスノードを配置する

［Flow］パレットの[図データ]（［プロセス］ボタン）をクリックします。

[図データ]（［プロセス］ボタン）が選択されます。

業務フロー領域の任意の場所をクリックします。

プロセスノードが配置されます。また，ガイド領域に［Guide］パレットが表示されます。

ガイドの作成方法については，「4.　ガイド領域の作成」を参照してください。

プロセスノードの任意の場所をダブルクリックします。

［属性の設定］画面が表示されます。

プロセスノードに関する属性を指定します。

次の属性を指定できます。画像URLの指定は必須です。ほかの項目は，必要に応じて指定してください。

ノードの名称

画像URL

ノードID

前面／背面の並び順

ガイド領域に表示される，前のノードに戻るためのボタンの名称

ガイド領域に表示される，前のノードからこのノードへ遷移するためのボタンの名称

なお，プロセスノードに画像を表示する場合，ノードの名称は業務フローには表示されません。ただし，ガイド領域のタイトルとして表示されるため，入力しておくことをお勧めします。

［属性の設定］画面の各項目の詳細は，「3.6.6　［属性の設定］画面（プロセスノード）の項目」を参照してください。

［更新］ボタンをクリックします。

指定した内容が反映されます。

3.6.5　画像を表示したプロセスノードに文字列を表示する

［Flow］パレットの[図データ]（［プロセス］ボタン）をクリックします。

[図データ]（［プロセス］ボタン）が選択されます。

業務フロー領域の任意の場所をクリックします。

プロセスノードが配置されます。また，ガイド領域に［Guide］パレットが表示されます。

ガイドの作成方法については，「4.　ガイド領域の作成」を参照してください。

プロセスノードの任意の場所をダブルクリックします。

［属性の設定］画面が表示されます。

プロセスノードに関する属性を指定します。

次の属性を指定できます。画像URLの指定は必須です。ほかの項目は，必要に応じて指定してください。

ノードの名称

画像URL

ノードID

前面／背面の並び順

ガイド領域に表示される，前のノードに戻るためのボタンの名称

ガイド領域に表示される，前のノードからこのノードへ遷移するためのボタンの名称

なお，プロセスノードに画像を表示する場合，ノードの名称は業務フローには表示されません。ただし，ガイド領域のタイトルとして表示されるため，入力しておくことをお勧めします。

［属性の設定］画面の各項目の詳細は，「3.6.6　［属性の設定］画面（プロセスノード）の項目」を参照してください。

［Flow］パレットの[図データ]（［固定テキスト］ボタン）をクリックします。

[図データ]（［固定テキスト］ボタン）が選択されます。

業務フロー領域の任意の場所をクリックします。

固定テキストパーツが配置されます。

固定テキストパーツの任意の場所をダブルクリックします。

［属性の設定］画面が表示されます。

固定テキストの表示文字列を入力します。

必要に応じて文字列の属性および前面／背面の並び順を指定します。

［属性の設定］画面の各項目の詳細は，「3.9.4　［属性の設定］画面（業務フロー領域の固定テキストパーツ）の項目」を参照してください。

［更新］ボタンをクリックします。

業務フロー領域に，入力した文字列が表示されます。

固定テキストパーツがプロセスノードの上に表示されるように，位置を移動します。

固定テキストパーツがプロセスノードの下になってしまう場合は，プロセスノードの前面／背面の並び順の指定値が，固定テキストパーツの指定値と同じか，または大きくなるように修正してください。

3.6.6　［属性の設定］画面（プロセスノード）の項目

図3‒3　［属性の設定］画面（プロセスノードから表示させた場合）

［属性の設定］画面の各項目について説明します。

(1)　［ノードの名称］テキストボックス

ノードの名称を入力します。次の場合はエラーになります。

128バイトを超える文字列を入力した場合（全角の場合は42文字以内で入力してください）

ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7Fを含む文字列を入力した場合

注意事項

分岐ノードの次に配置されるプロセスノードのノード名称は，業務実行画面のガイド領域の右下に，遷移用のボタンのラベル（ボタン名）として表示されます。そのため，ノード名称が長いと，ボタンのラベルが途中までしか表示されないので，注意してください。

プロセスノードの名称がボタン名として表示されている例を次に示します。

(2)　［画像URL］テキストボックス

プロセスノードに表示したい画像ファイルのパスを入力します。Webブラウザで表示できる形式のファイルを指定してください。［ファイル管理／登録］画面に表示されている画像ファイルを使用する場合，［URL取得］ボタンで画像ファイルのパスが取得できます。

画像はプロセスノードの大きさに合わせて拡大・縮小表示されますが，縦横の比率は保持されません。したがって，あらかじめ画像の大きさとプロセスノードの大きさを合わせておくことをお勧めします。このとき，プロセスノードのサイズから縦横6ピクセルずつ引いたサイズになるようにしてください。また，画像を配置したあとにプロセスノードの大きさを変更する場合，拡大・縮小による画質の劣化を考慮してください。

入力できるURLの形式を次に示します。使用するファイルの格納先が，ナビゲーション プラットフォームのWebサーバか，それ以外のWebサーバかによって，指定するパスの形式が異なります。

ナビゲーション プラットフォームのWebサーバに格納したファイルを指定する場合

Webサーバのコンテンツ格納ディレクトリ（ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ¥PP¥uCPSB¥httpsd¥htdocs）からの相対パスを指定します。

Webサーバのコンテンツ格納ディレクトリ下にimagesディレクトリを作成し，imagesディレクトリに格納したucnp.gifという画像ファイルを指定する場合の例を次に示します。

/images/ucnp.gif

ナビゲーション プラットフォーム以外のWebサーバに格納したファイルを指定する場合

「プロトコル://ホスト名:ポート番号/ファイルパス」の形式で指定します。

プロトコル：httpまたはhttps

ホスト名：Webサーバのホスト名またはIPアドレス

ポート番号：Webサーバのポート番号

ファイルパス：Webサーバに格納されたファイルのパス

プロトコルがhttp，ホスト名がhost1，ポート番号が55555のWebサーバのimagesディレクトリにある，image1.gifという画像ファイルを指定する場合の例を次に示します。

http://host1:55555/images/image1.gif

画像ファイル名のパスに次に示す文字を指定した場合はエラーになります。

1,024バイトを超える文字列を入力した場合

ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7Fを含む文字列を入力した場合

参考

プロセスノードの背景色は，システムの設定を変更することで，状態ごとに変更できます。配置した画像の色とプロセスノードの枠の色とが同化してしまう場合などは，プロセスノードの背景色の変更をシステム管理者に問い合わせてください。

背景色を変更できるプロセスノード

選択状態のプロセスノードの色

非選択状態／直接遷移可能状態のプロセスノードの色

直接遷移できるプロセスノードのデザイン

(3)　［ノードID］テキストボックス

ノードを一意に識別するためのノードIDを半角20文字以内で入力します。［ノードID］テキストボックスは，自動設定されたノードIDを変更する場合に入力します。

次の場合はエラーになります。

半角英数字，半角ハイフン（-），および半角アンダースコア（_）以外の文字を使用した場合

ほかのノードで使用されているノードIDと同じ値を入力した場合

注意事項

ノードIDに空文字を指定した場合，ノードIDが無効になります。

(4)　［前面／背面の並び順］テキストボックス

このノードを前面または背面に表示したい場合に，最前面からの並び順を1〜100の半角数字で入力します。1を入力すると最前面に，100を入力すると最背面に表示されます。71以上を入力すると，このノードと重なる関連線よりも背面に表示されます。

デフォルトは「1」です。新規に追加したノードは最前面に表示されます。

注意事項

画像パーツは，ほかのノードやパーツよりも常に背面に表示されます。［前面／背面の並び順］テキストボックスを指定しても，このノードを画像パーツよりも背面へ移動することはできません。

(5)　［「戻る」ボタンを非表示］チェックボックス

チェックすると，ガイドに［戻る］ボタンが表示されなくなります。デフォルトではチェックされていません。

ポイント

業務フローの終点に配置するプロセスノードでこのチェックボックスをチェックしておくと，業務完了後に前のノードに戻る操作ができません。そのため，操作ログには，業務が完了した正確な日時が出力されます。操作ログを利用して，業務が完了したタイミングを分析したいときに便利です。操作ログの取得有無については，システム管理者に問い合わせてください。

［戻る］ボタンを非表示にすることで，ノードのガイド領域に配置したプラグインが再実行されることを防げます。例えば，ノードAにメールの送信やデータの更新など一度しか実行させたくないプラグインを配置する場合は，ノードBの［戻る］ボタンを非表示にしてください。

注意事項

システム構築時の設定によっては，［戻る］ボタンが常に表示されないため，このチェックボックスでの設定は無効です。

［戻る］ボタンが非表示のプロセスノードを配置する場合，ターミナルノードとの機能の差異に注意してください。ターミナルノードとの機能の差異については「3.4　業務フロー領域を作成するときの注意事項」を参照してください。

(6)　［このノードの「戻る」ボタンの名称］テキストボックス

このノードから前のノードに遷移するためのボタンの名称を全角40文字以内で入力します。制御文字（ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7F）を含む文字列は入力できません。

また，空文字を指定した場合，ボタンの名称には「戻る」と表示されます。

なお，［「戻る」ボタンを非表示］チェックボックスをチェックした場合，このテキストボックスに入力した値は無効となります。

注意事項

遷移元のノード（このノードに遷移するノード）が複数ある場合，遷移元ごとに［戻る］ボタンの名称を変えることはできません。

［このノードの「戻る」ボタンの名称］テキストボックスで指定した名称，またはノードの名称が長いと，ボタンの名称が表示しきれない場合があります。その場合は，テキストボックスで指定した名称，またはノードの名称を見直してください。

ボタンの幅以上の文字列を指定したい場合は，システム管理者にボタン幅の変更を問い合わせてください。

システム構築時の設定によっては，［戻る］ボタンが常に表示されないため，このテキストボックスでの設定は無効です。

(7)　［前のノードの「次へ」ボタンの名称］テキストボックス

前のノードからこのノードへ遷移するためのボタンの名称を全角40文字以内で入力します。制御文字（ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7F）を含む文字列は入力できません。

また，空文字を指定した場合，ボタンの名称には次の文字列が表示されます。

このノードが前のノードからの唯一の遷移先である場合

「次へ」と表示されます。

このノードが前のノードからの複数ある遷移先のうちの一つである場合

このノードの［ノードの名称］テキストボックスに入力した文字列に「へ」を組み合わせた文字列が表示されます。

注意事項

遷移元のノード（このノードに遷移するノード）が複数ある場合，遷移元ごとに「次へ」ボタンの名称を変えることはできません。

［前のノードの「次へ」ボタンの名称］テキストボックスで指定した名称，またはノードの名称が長いと，ボタンの名称が表示しきれない場合があります。その場合は，テキストボックスで指定した名称，またはノードの名称を見直してください。

ボタンの幅以上の文字列を指定したい場合は，システム管理者にボタン幅の変更を問い合わせてください。

3.7　分岐合流ノード

分岐合流ノードの使い方や配置する手順について説明します。

3.7.1　分岐合流ノードとは

分岐合流ノードは，手順に分岐があるフローを作成するために必要なノードです。一度の分岐で最大3パターンの分岐先を持つフローを作成できます。また，一度分岐したあとに，途中から再度同じ手順に統合する場合にも，分岐合流ノードが必要になります。

なお，分岐ポイントで使用する分岐合流ノードを特に分岐ノード，合流ポイントで使用する分岐合流ノードを特に合流ノードと呼ぶことがあります。

3.7.2　分岐合流ノードの使い方

分岐合流ノードを使用する場合は，プロセスノード間またはプロセスノードとターミナルノードの間に配置してください。

プロセスノード間に配置するときの使い方

条件によって実施する作業が異なる場合は，条件が発生する作業のプロセスノードの直後に，分岐ポイントとして分岐合流ノードを配置します。異なる作業の次に共通の作業がある場合は，共通の作業のプロセスノードの直前に，合流ポイントとして分岐合流ノードを配置します。

使用例を次の図に示します。

図3‒4　分岐合流ノードの使用例

図の例では，「作業1」で条件が発生し，条件によって次の作業が「作業1A」または「作業1B」に分かれているため，「作業1」の直後に分岐合流ノードを配置しています。「作業1A」と「作業1B」の次の作業は，どちらも「作業2」であり，共通です。そのため，「作業2」の直前にも分岐合流ノードを配置しています。

プロセスノードとターミナルノードの間に配置するときの使い方

フローの途中で最初の作業に戻る構成のフローを作成するには，開始のターミナルノードと最初のプロセスノードの間に，合流ポイントとして分岐合流ノードを配置します。

ただし，フローの途中で最初の作業に戻るということは，業務コンテンツ実行時に作業が無限にループして，いつまでもフローが完了しない可能性があります。ループする構成のフローがあると，ナビゲーション プラットフォームの動作が遅くなることがあるため，注意してください。

わかりやすい分岐条件の示し方

業務フロー領域に分岐条件を明示する

業務フローの分岐を工夫すると，分岐条件がユーザに伝わりやすくなり，操作に迷いにくくなります。例えば，作業が無事完了したことを報告するプロセスノードは「完了報告」，エラーが発生し作業が完了しなかったことを報告するプロセスノードは「異常報告」という名称にするなど，分岐条件を簡潔に記載するとわかりやすくなります。また，分岐条件が複雑な場合は，固定テキストを使って分岐の判断を補助する情報を補足すると，ノードの名称を簡潔にできます。

分岐条件の詳細はガイド領域で説明する

分岐条件が複雑で業務フロー領域に書ききれない場合は，ガイド領域で詳細を説明すると，業務フローが見やすくなります。

3.7.3　分岐合流ノードを配置する

［Flow］パレットの[図データ]（［分岐合流］ボタン）をクリックします。

[図データ]（［分岐合流］ボタン）が選択されます。

業務フロー領域の任意の場所をクリックします。

分岐合流ノードが配置されます。

分岐合流ノードに属性を設定する場合は，以降の手順に進んでください。

分岐合流ノードの任意の場所をダブルクリックします。

［属性の設定］画面が表示されます。

分岐合流ノードに関する属性を指定します。

必要に応じて，ノードの名称，ノードID，および前面／背面の並び順を指定します。

［属性の設定］画面の各項目の詳細は，「3.7.4　［属性の設定］画面（分岐合流ノード）の項目」を参照してください。

［更新］ボタンをクリックします。

指定した内容が反映されます。

3.7.4　［属性の設定］画面（分岐合流ノード）の項目

図3‒5　［属性の設定］画面（分岐合流ノードから表示させた場合）

［属性の設定］画面の各項目について説明します。

(1)　［ノードの名称］テキストボックス

ノードの名称を入力します。次の場合はエラーになります。

128バイトを超える文字列を入力した場合（全角の場合は42文字以内で入力してください）

ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7Fを含む文字列を入力した場合

(2)　［ノードID］テキストボックス

ノードを一意に識別するためのノードIDを半角20文字以内で入力します。［ノードID］テキストボックスは，自動設定されたノードIDを変更する場合に入力します。

次の場合はエラーになります。

半角英数字，半角ハイフン（-），および半角アンダースコア（_）以外の文字を使用した場合

ほかのノードで使用されているノードIDと同じ値を入力した場合

注意事項

ノードIDに空文字を指定した場合，ノードIDが無効になります。

(3)　［前面／背面の並び順］テキストボックス

このノードを前面または背面に表示したい場合に，最前面からの並び順を1〜100の半角数字で入力します。1を入力すると最前面に，100を入力すると最背面に表示されます。71以上を入力すると，このノードと重なる関連線よりも背面に表示されます。

デフォルトは「1」です。新規に追加したノードは最前面に表示されます。

注意事項

画像パーツは，ほかのノードやパーツよりも常に背面に表示されます。［前面／背面の並び順］テキストボックスを指定しても，このノードを画像パーツよりも背面へ移動することはできません。

3.8　関連線

関連線の引き方や関連線を引く場合の条件について説明します。

3.8.1　関連線とは

関連線とは，ノードからノードへの遷移を示す矢印のことです。関連線の矢印の方向へフローは進みます。

3.8.2　関連線を引く（ノード同士をつなぐ）

遷移元のノードのポート（[図データ]）を遷移先のノードのポート（[図データ]）にドラッグ＆ドロップします。

ノードとノードの間に関連線が引かれます。

なお，関連線は斜めに引けません。例えば，右下のノードに向かって関連線を引くと，次の図に示すように途中で直角に折れ曲がって表示されます。

3.8.3　関連線を引く場合の条件

ノードとノードの間に関連線を引く場合の条件について説明します。接続元ノードおよび接続先ノードの種類と，関連線によるノード間の接続可否の対応を次に示します。

表3‒3　関連線の接続可否

項番

接続元ノード

接続先ノード

接続可否

補足説明

1

ターミナルノード

ターミナルノード

×

−

2

プロセスノード

○

−

3

分岐ノード

×

−

4

合流ノード

△

合流ノードに対して，すでにほかのターミナルノードとの間に関連線が引かれている場合は接続できません。

5

未確定※1の分岐合流ノード

△

すでにほかのターミナルノードとの間に関連線が引かれている場合は接続できません。

6

プロセスノード

ターミナルノード

○

−

7

プロセスノード

○

−

8

分岐ノード

○

−

9

合流ノード

○

−

10

未確定※1の分岐合流ノード

○

−

11

分岐ノード※2

ターミナルノード

○

−

12

プロセスノード

○

−

13

分岐ノード

×

−

14

合流ノード

△

すでに同じ遷移が存在する場合は接続できません。

15

未確定※1の分岐合流ノード

○

−

16

合流ノード※2

ターミナルノード

△

すでに合流ノードの接続元として，ターミナルノードがある場合は接続できません。

17

プロセスノード

○

−

18

分岐ノード

×

−

19

合流ノード

×

−

20

未確定※1の分岐合流ノード

×

−

21

未確定※1の分岐合流ノード※2

ターミナルノード

○

−

22

分岐ノード

×

−

23

合流ノード

○

−

24

未確定※1の分岐合流ノード

○

−

（凡例）

○：接続できます。

×：接続できません。

△：条件付きで接続できます。

−：補足説明はありません。

注※1　分岐も合流もしていない状態を指します。

注※2　分岐合流ノードから，分岐および合流するために引ける関連線は3本までです。

3.8.4　関連線の例

関連線を引いてノードとノードを接続できる場合の例を次の図に示します。

図3‒6　接続できる場合の例

接続できない場合の例を次の図に示します。

図3‒7　接続できない場合の例

3.9　固定テキストパーツ（業務フロー領域）

業務フロー領域の固定テキストパーツの使い方や配置する手順について説明します。

3.9.1　固定テキストパーツとは（業務フロー領域）

固定テキストパーツとは，業務コンテンツ実行時に利用者が編集する必要のない，決まった文字列を表示するためのパーツです。

3.9.2　固定テキストパーツの使い方（業務フロー領域）

業務フロー領域の固定テキストパーツは，業務フロー領域だけを参照した場合にも作業の流れと概要を理解しやすくするために活用できます。例えば，次のような場合に使用すると効果的です。

ノードの作業内容を補足する説明

ノード同士の関係（関連線）を補足する説明

画像を補足する説明

分岐合流ノードを使用したフローは，特に複雑になりがちです。分岐条件はガイド領域で説明できますが，固定テキストパーツを使用して業務フロー領域でも分岐条件を明示しておくと，利用者が誤った分岐の作業へ進むリスクを低減できます。

3.9.3　固定テキストパーツを配置する（業務フロー領域）

［Flow］パレットの[図データ]（［固定テキスト］ボタン）をクリックします。

[図データ]（［固定テキスト］ボタン）が選択されます。

業務フロー領域の任意の場所をクリックします。

固定テキストパーツが配置されます。

固定テキストパーツの任意の場所をダブルクリックします。

［属性の設定］画面が表示されます。

固定テキストの表示文字列を入力します。

必要に応じて文字列の属性および前面／背面の並び順を指定します。

［属性の設定］画面の各項目の詳細は，「3.9.4　［属性の設定］画面（業務フロー領域の固定テキストパーツ）の項目」を参照してください。

［更新］ボタンをクリックします。

業務フロー領域に，入力した文字列が表示されます。

3.9.4　［属性の設定］画面（業務フロー領域の固定テキストパーツ）の項目

図3‒8　［属性の設定］画面（固定テキストパーツから表示させた場合）（業務フロー領域）

［属性の設定］画面の各項目について説明します。

(1)　［表示文字列］テキストボックス

作業工程や，画面に表示させる項目の説明を入力します。デフォルトでは「Label」と表示されます。

次の場合はエラーになります。

65,535文字を超える文字列を入力した場合

ASCIIコードの0x00〜0x09，0x0B，0x0C，0x0E〜0x1F，および0x7Fを含む文字列を入力した場合

(2)　［文字列の色］テキストボックス

［表示文字列］テキストボックスに入力した文字列の色を16進数のカラーコード，または英語のカラーネームで指定します。カラーコードおよびカラーネームはHTMLの仕様に従って入力してください。

次の場合は黒色となります。

空文字を指定した場合

スタイルシートで無効となる値を指定した場合

次の場合はエラーになります。

128文字を超える文字列を入力した場合

半角英数字以外の文字，または「#」以外の記号を入力した場合

制御文字（ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7F）を含む文字列を入力した場合

(3)　［太字で表示］チェックボックス

チェックすると，［表示文字列］テキストボックスに入力した文字が太字で表示されます。デフォルトではチェックされていません。

(4)　［前面／背面の並び順］テキストボックス

このパーツを前面または背面に表示したい場合に，最前面からの並び順を1〜100の半角数字で入力します。1を入力すると最前面に，100を入力すると最背面に表示されます。71以上を入力すると，このパーツと重なる関連線よりも背面に表示されます。

デフォルトは「1」です。新規に追加したパーツは最前面に表示されます。

注意事項

画像パーツは，ほかのノードやパーツよりも常に背面に表示されます。［前面／背面の並び順］テキストボックスを指定しても，このパーツを画像パーツよりも背面へ移動することはできません。

(5)　［業務コンテンツの設定に従う。］チェックボックス

チェックすると，［業務コンテンツの設定］画面で指定した文字のサイズと同じ大きさになります。

(6)　［文字のサイズ（px）］テキストボックス

［表示文字列］テキストボックスに入力した文字列のサイズ（単位：ピクセル）を10進数で指定します。デフォルトでは12です。［文字のサイズ（px）］テキストボックスには，1〜128の半角数字（整数）を入力できます。

次の場合はエラーになります。

空文字を指定した場合

1〜128以外の値を入力した場合

3.10　画像パーツ（業務フロー領域）

業務フロー領域の画像パーツの使い方や配置する手順について説明します。

3.10.1　画像パーツとは（業務フロー領域）

画像パーツとは，業務コンテンツに写真やイラスト，アイコンなどの画像を表示するためのパーツです。背景のような大きな画像も表示できます。

3.10.2　画像パーツの使い方（業務フロー領域）

業務フロー領域の画像パーツは，ノード，関連線，または固定テキストパーツよりも常に背面に表示されます。そのため，例えば次のような場合に使用すると効果的です。

フローの一部の流れを差別化して見せるための背景や枠

固定テキストを強調するための背景や枠

装飾を目的とした写真やイラスト

参考

画像パーツ同士であれば，前面・背面の表示順序を指定できます。

3.10.3　画像パーツを配置する（業務フロー領域）

Webサーバ（サーバマシン）に格納されているファイルのうち，配置したい画像のURLを指定します。Webサーバへの画像の格納については，「2.8.2　静的ファイルの格納方法」を参照してください。

画像を配置する手順を次に示します。

［Flow］パレットの[図データ]（［画像］ボタン）をクリックします。

[図データ]（［画像］ボタン）が選択されます。

業務フロー領域の任意の場所をクリックします。

画像パーツが配置されます。

画像パーツの任意の場所をダブルクリックします。

［属性の設定］画面が表示されます。

画像のURLを指定します。

必要に応じて，画像の説明（ツールチップ）や画像のリサイズ，前面／背面の並び順を指定します。

［属性の設定］画面の各項目の詳細は，「3.10.4　［属性の設定］画面（業務フロー領域の画像パーツ）の項目」を参照してください。

［更新］ボタンをクリックします。

業務フロー領域に，指定した画像が表示されます。

3.10.4　［属性の設定］画面（業務フロー領域の画像パーツ）の項目

図3‒9　［属性の設定］画面（画像パーツから表示させた場合）（業務フロー領域）

［属性の設定］画面の各項目について説明します。

(1)　［URL］テキストボックス

ガイド領域に表示させたい画像ファイルのパスを入力します。Webブラウザで表示できる形式のファイルを指定してください。［ファイル管理／登録］画面に表示されている画像ファイルを使用する場合，［ファイル管理／登録］画面の［URL取得］ボタンで画像ファイルのパスが取得できます。

入力できるURLの形式を次に示します。使用するファイルの格納先が，ナビゲーション プラットフォームのWebサーバか，それ以外のWebサーバかによって，指定するパスの形式が異なります。

ナビゲーション プラットフォームのWebサーバに格納したファイルを指定する場合

Webサーバのコンテンツ格納ディレクトリ（ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ¥PP¥uCPSB¥httpsd¥htdocs）からの相対パスを指定します。

Webサーバのコンテンツ格納ディレクトリ下にimagesディレクトリを作成し，imagesディレクトリに格納したucnp.gifという画像ファイルを指定する場合の例を次に示します。

/images/ucnp.gif

ナビゲーション プラットフォーム以外のWebサーバに格納したファイルを指定する場合

「プロトコル://ホスト名:ポート番号/ファイルパス」の形式で指定します。

プロトコル：httpまたはhttps

ホスト名：Webサーバのホスト名またはIPアドレス

ポート番号：Webサーバのポート番号

ファイルパス：Webサーバに格納されたファイルのパス

プロトコルがhttp，ホスト名がhost1，ポート番号が55555のWebサーバのimagesディレクトリにある，image1.gifという画像ファイルを指定する場合の例を次に示します。

http://host1:55555/images/image1.gif

画像ファイル名のパスに次に示す文字を指定した場合はエラーになります。

1,024バイトを超える文字列を入力した場合

ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7Fを含む文字列を入力した場合

(2)　［ツールチップ］テキストボックス

画像の説明を入力します。次の場合はエラーになります。

128バイトを超える文字列を入力した場合（全角の場合は42文字以内で入力してください）

ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7Fを含む文字列を入力した場合

空文字を指定した場合はツールチップが表示されません。

(3)　［リサイズ選択］ラジオボタン

画像パーツの幅と高さに合わせて画像をリサイズするかどうかを設定します。次のどちらかを選択してください。

［画像サイズを変更しない。］

選択すると，画像がそのままのサイズで表示されます。画像パーツよりもサイズの大きい画像の場合，画像パーツのサイズからはみ出す部分は表示されません。

［画像サイズを表示エリアに合わせる。］

選択すると，画像パーツの幅と高さに合わせてリサイズされた画像が表示されます。

(4)　［前面／背面の並び順］テキストボックス

このパーツをほかの画像パーツよりも前面または背面に表示したい場合に，最前面からの並び順を1〜100の半角数字で入力します。1を入力すると最前面に，100を入力すると最背面に表示されます。

デフォルトは「1」です。新規に追加したパーツは最前面に表示されます。

注意事項

ここで設定できるのは，画像パーツ同士の並び順だけです。［前面／背面の並び順］テキストボックスを指定しても，このパーツを画像パーツ以外のパーツやノードよりも前面へ移動することはできません。

4　ガイド領域の作成

この章では，ガイド領域の作成に必要なパーツと操作について説明します。

ガイド領域では，テキストやラジオボタンなどさまざまなパーツを配置して，プロセスノードの詳細を説明するためのガイドを作成していきます。

4.1　ガイドを作成する流れ

ガイドは，業務フロー領域のプロセスノードに対して作成できます。ターミナルノード，および分岐合流ノードに対しては作成できません。

ガイドを作成する流れを次に示します。

業務フロー領域で配置したプロセスノードを選択します。

ガイド領域に［Guide］パレットが表示され，ガイドパーツが配置できるようになります。

ガイドパーツを配置します。

配置したガイドパーツの属性を設定します。

［属性の設定］画面で，ガイドパーツの見映えなどを設定します。［属性の設定］画面は，ガイドパーツをダブルクリックすると表示されます。

設定後，［更新］ボタンをクリックすると設定した内容が反映されます。設定した内容を反映しない場合は，［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

ツールバーの[図データ]（［保存］ボタン）をクリックします。

業務コンテンツが保存されます。

4.2　ガイド領域の作成例

ガイド領域にガイドパーツを配置した例を次に示します。

図4‒1　ガイドの例（お客様情報の入力）

図4‒2　ガイドの例（契約内容の確認）

図4‒3　ガイドの例（契約内容の変更）

4.3　ガイド領域の作成に使用するボタン（［Guide］パレット）

ガイドの作成は，［Guide］パレットを利用します。［Guide］パレットのボタンの意味について次の表に示します。

表4‒1　［Guide］パレットのボタンの意味

項番

ボタン

このマニュアルでの表記

説明

1

［固定テキスト］ボタン

固定テキストを配置します。

2

［画像］ボタン

画像を配置します。

3

［テキストボックス］ボタン

1行分のテキスト入力領域（テキストボックス）を配置します。

4

［テキストエリア］ボタン

複数行のテキスト入力領域（テキストエリア）を配置します。

5

［チェックボックス］ボタン

チェックボックスを配置します。

6

［ラジオボタン］ボタン

ラジオボタンを配置します。

7

［ドロップダウン］ボタン

ドロップダウンを配置します。

8

［ハイパーリンク］ボタン

ハイパーリンクを配置します。

9

［インラインフレーム］ボタン

外部のWebサイトのコンテンツを表示するインラインフレームを配置します。

10

［HTML］ボタン

ユーザが入力したソースコードをHTMLコンテンツとして配置します。

4.4　固定テキストパーツ（ガイド領域）

ガイド領域の固定テキストパーツの使い方や配置する手順について説明します。

4.4.1　固定テキストパーツとは（ガイド領域）

固定テキストパーツとは，業務コンテンツ実行時に利用者が編集する必要のない，決まった文字列を表示するためのパーツです。

4.4.2　固定テキストパーツの使い方（ガイド領域）

ガイド領域の固定テキストパーツは，例えば次のように使うと効果的です。

作業や操作を説明する文章または見出し

画像を補足する説明文

ドロップダウンの説明文

フォントのサイズ，色，太字装飾ができない，チェックボックスパーツおよびラジオボタンパーツの表示文字列の代用

参考

フォントのサイズ，色，太字装飾ができないパーツには，ほかにもハイパーリンクパーツがあります。ただし，固定テキストパーツにはハイパーリンクを設定できないため，ハイパーリンクパーツの表示文字列の代わりに固定テキストパーツを使用することはできません。

4.4.3　固定テキストパーツを配置する（ガイド領域）

［Guide］パレットの[図データ]（［固定テキスト］ボタン）をクリックします。

[図データ]（［固定テキスト］ボタン）が選択されます。

ガイド領域の任意の場所をクリックします。

固定テキストパーツが配置されます。

固定テキストパーツの任意の場所をダブルクリックします。

［属性の設定］画面が表示されます。

固定テキストの表示文字列を入力します。

必要に応じて文字列の属性を指定します。

［属性の設定］画面の各項目の詳細は，「4.4.4　［属性の設定］画面（ガイド領域の固定テキストパーツ）の項目」を参照してください。

［更新］ボタンをクリックします。

ガイド領域に，入力した文字列が表示されます。

4.4.4　［属性の設定］画面（ガイド領域の固定テキストパーツ）の項目

図4‒4　［属性の設定］画面（固定テキストパーツから表示させた場合）（ガイド領域）

［属性の設定］画面の各項目について説明します。

(1)　［表示文字列］テキストボックス

作業工程や，画面に表示させる項目の説明を入力します。デフォルトでは「Label」と表示されます。

次の場合はエラーになります。

65,535文字を超える文字列を入力した場合

ASCIIコードの0x00〜0x09，0x0B，0x0C，0x0E〜0x1F，および0x7Fを含む文字列を入力した場合

(2)　［文字列の色］テキストボックス

［表示文字列］テキストボックスに入力した文字列の色を16進数のカラーコード，または英語のカラーネームで指定します。カラーコードおよびカラーネームはHTMLの仕様に従って入力してください。

次の場合は黒色となります。

空文字を指定した場合

スタイルシートで無効となる値を指定した場合

次の場合はエラーになります。

128文字を超える文字列を入力した場合

半角英数字以外の文字，または「#」以外の記号を入力した場合

制御文字（ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7F）を含む文字列を入力した場合

(3)　［ガイドパーツID］テキストボックス

ガイドパーツを一意に識別するためのガイドパーツIDを半角20文字以内で入力します。［ガイドパーツID］テキストボックスは，自動設定されたガイドパーツIDを変更する場合に入力します。

使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-）および半角アンダースコア（_）です。空文字も設定できます。空文字以外を指定する場合は，同じガイド領域内で，それぞれ一意となる値を指定してください。

(4)　［太字で表示］チェックボックス

チェックすると，［表示文字列］テキストボックスに入力した文字が太字で表示されます。デフォルトではチェックされていません。

(5)　［業務コンテンツの設定に従う。］チェックボックス

チェックすると，［業務コンテンツの設定］画面で指定した文字のサイズと同じ大きさになります。

(6)　［文字のサイズ（px）］テキストボックス

［表示文字列］テキストボックスに入力した文字列のサイズ（単位：ピクセル）を10進数で指定します。デフォルトでは12です。［文字のサイズ（px）］テキストボックスには，1〜128の半角数字（整数）を入力できます。なお，［業務コンテンツの設定に従う。］チェックボックスがチェックされている場合は，文字列のサイズを指定できません。［業務コンテンツの設定］画面で設定した文字のサイズの値と同じになります。

次の場合はエラーになります。

空文字を指定した場合

1〜128以外の値を入力した場合

4.5　画像パーツ（ガイド領域）

ガイド領域の画像パーツの使い方や配置する手順について説明します。

4.5.1　画像パーツとは（ガイド領域）

画像パーツとは，業務コンテンツに写真やイラスト，アイコンなどの画像を表示するためのパーツです。背景のような大きな画像も表示できます。

4.5.2　画像パーツの使い方（ガイド領域）

ガイド領域の画像パーツは，ほかのガイドパーツよりも常に背面に表示されます。そのため，ほかのガイドパーツを隠すような使い方はできません。ほかのガイドパーツの背面に表示して，次のような場合に使用すると効果的です。

文字列を表示するガイドパーツを強調するための背景や枠

作業の内容を説明するための写真やイラスト

アプリケーションやWebシステムなどの操作手順を説明する場合，画面のスクリーンショットを載せると，操作する個所がユーザにわかりやすくなります。

また，マシンの電源を切ったり，ケーブルが差し込まれているか確認したりする手順を説明する場合は，実際のマシンの写真を載せると，操作や確認個所がユーザにわかりやすくなります。

装飾を目的とした写真やイラスト

参考

画像パーツ同士であれば，前面・背面の表示順序を指定できます。

4.5.3　画像パーツを配置する（ガイド領域）

画像を配置する手順を次に示します。

［Guide］パレットの[図データ]（［画像］ボタン）をクリックします。

[図データ]（［画像］ボタン）が選択されます。

ガイド領域の任意の場所をクリックします。

画像パーツが配置されます。

画像パーツの任意の場所をダブルクリックします。

［属性の設定］画面が表示されます。

画像のURLを指定します。

必要に応じて，画像の説明（ツールチップ）や画像のリサイズについて指定します。

Webサーバ（サーバマシン）に格納されているファイルのうち，配置したい画像のURLを指定します。Webサーバへの画像の格納については，「2.8.2　静的ファイルの格納方法」を参照してください。

［属性の設定］画面の各項目の詳細は，「4.5.4　［属性の設定］画面（ガイド領域の画像パーツ）の項目」を参照してください。

［更新］ボタンをクリックします。

ガイド領域に，指定した画像が表示されます。

4.5.4　［属性の設定］画面（ガイド領域の画像パーツ）の項目

図4‒5　［属性の設定］画面（画像パーツから表示させた場合）（ガイド領域）

［属性の設定］画面の各項目について説明します。

(1)　［URL］テキストボックス

ガイド領域に表示させたい画像ファイルのパスを入力します。Webブラウザで表示できる形式のファイルを指定してください。［ファイル管理／登録］画面に表示されている画像ファイルを使用する場合，［ファイル管理／登録］画面の［URL取得］ボタンで画像ファイルのパスが取得できます。

入力できるURLの形式を次に示します。使用するファイルの格納先が，ナビゲーション プラットフォームのWebサーバか，それ以外のWebサーバかによって，指定するパスの形式が異なります。

ナビゲーション プラットフォームのWebサーバに格納したファイルを指定する場合

Webサーバのコンテンツ格納ディレクトリ（ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ¥PP¥uCPSB¥httpsd¥htdocs）からの相対パスを指定します。

Webサーバのコンテンツ格納ディレクトリ下にimagesディレクトリを作成し，imagesディレクトリに格納したucnp.gifという画像ファイルを指定する場合の例を次に示します。

/images/ucnp.gif

ナビゲーション プラットフォーム以外のWebサーバに格納したファイルを指定する場合

「プロトコル://ホスト名:ポート番号/ファイルパス」の形式で指定します。

プロトコル：httpまたはhttps

ホスト名：Webサーバのホスト名またはIPアドレス

ポート番号：Webサーバのポート番号

ファイルパス：Webサーバに格納されたファイルのパス

プロトコルがhttp，ホスト名がhost1，ポート番号が55555のWebサーバのimagesディレクトリにある，image1.gifという画像ファイルを指定する場合の例を次に示します。

http://host1:55555/images/image1.gif

画像ファイル名のパスに次に示す文字を指定した場合はエラーになります。

1,024バイトを超える文字列を入力した場合

ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7Fを含む文字列を入力した場合

(2)　［ツールチップ］テキストボックス

画像の説明を入力します。次の場合はエラーになります。

128バイトを超える文字列を入力した場合（全角の場合は42文字以内で入力してください）

ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7Fを含む文字列を入力した場合

空文字を指定した場合はツールチップが表示されません。

(3)　［ガイドパーツID］テキストボックス

ガイドパーツを一意に識別するためのガイドパーツIDを半角20文字以内で入力します。［ガイドパーツID］テキストボックスは，自動設定されたガイドパーツIDを変更する場合に入力します。

使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-）および半角アンダースコア（_）です。空文字も設定できます。空文字以外を指定する場合は，同じガイド領域内で，それぞれ一意となる値を指定してください。

(4)　［リサイズ選択］ラジオボタン

画像を画像パーツの幅と高さに合わせてリサイズするかどうかを設定します。次のどちらかを選択してください。

［画像サイズを変更しない。］

選択すると，画像がそのままのサイズで表示されます。画像パーツよりもサイズの大きい画像の場合，画像パーツのサイズからはみ出す部分は表示されません。

［画像サイズを表示エリアに合わせる。］

選択すると，画像パーツの幅と高さに合わせてリサイズされた画像が表示されます。

4.6　テキストボックスパーツ（ガイド領域）

ガイド領域のテキストボックスパーツの使い方や配置する手順について説明します。

4.6.1　テキストボックスパーツとは（ガイド領域）

テキストボックスパーツとは，業務コンテンツに読み取り専用または入力可能なテキストボックスを表示するためのパーツです。

テキストエリアパーツとの違いは，改行が有効かどうかです。テキストボックスパーツでは改行は無効ですが，テキストエリアパーツでは有効になります。

4.6.2　テキストボックスパーツの使い方（ガイド領域）

テキストボックスパーツは，例えば次のような場合に使用すると効果的です。

利用者が，任意の数字や文字を入力する必要がある

フリーコメント以外にも，住所や氏名などの入力に使用できます。

利用者が，特定の規則に従った数字や文字を入力する必要がある

電話番号やカード番号など，桁数が決まっているものの入力用に適しています。また，全角や半角英数字など，入力できる文字の種類を限定したいときにも有効です。規則に反する入力があったときに，エラーメッセージが表示されるように指定すれば，利用者の入力ミスを防止できます。

利用者が入力したデータを，ほかのガイドパーツまたは外部プログラムで利用する

入力データをほかのガイドパーツまたはJP1/AOなどの外部プログラムで利用するためには，プラグインパーツも必要です。プラグインパーツについては，「5.3　プラグインパーツ」を参照してください。

4.6.3　テキストボックスパーツを配置する

［Guide］パレットの[図データ]（［テキストボックス］ボタン）をクリックします。

[図データ]（［テキストボックス］ボタン）が選択されます。

ガイド領域の任意の場所をクリックします。

テキストボックスパーツが配置されます。

テキストボックスに属性を設定する場合は，以降の手順に進んでください。

テキストボックスパーツの任意の場所をダブルクリックします。

［属性の設定］画面が表示されます。

テキストボックスに関する属性を指定します。

必要に応じてテキストボックスの属性を指定します。

［属性の設定］画面の各項目の詳細は，「4.6.5　［属性の設定］画面（ガイド領域のテキストボックスパーツ）の項目」を参照してください。

［更新］ボタンをクリックします。

指定した内容が反映されます。

4.6.4　テキストボックスに入力規則を設定する場合の注意事項

［入力規則］テキストボックスで入力値をチェックするためには，一度遷移したことがあるノードにだけ直接遷移できる設定，または直接遷移しない設定である必要があります。業務フローのすべてのノードに対して直接遷移できる設定になっている場合は，［入力規則］テキストボックスの設定は無効になります。

ノードの直接遷移に関する設定は，システム管理者に問い合わせてください。

操作ログを使用する場合は，［入力規則］テキストボックスではなく，入出力プラグインを使って入力値をチェックする必要があります。操作ログの使用有無については，システム管理者に問い合わせてください。

［入力規則］テキストボックスで最大入力文字数を指定する場合は，［最大入力文字数］テキストボックスで指定した値と同じか，またはそれよりも小さい値を指定することを推奨します。［最大入力文字数］テキストボックスの指定値より大きい値を指定しても，無効になります。

プラグインによる入力値のチェックは，［属性の設定］画面で設定した入力規則による入力値のチェックのあとに実行されます。

複数のガイドパーツで同時に入力値エラーが発生した場合は，最初に配置したガイドパーツを含めて10個までのガイドパーツが強調表示され，対応するエラーメッセージが表示されます。エラーメッセージは，配置された順序が先のガイドパーツから表示されます。ガイドパーツの配置位置は，エラーメッセージの表示順序とは関係ありません。

入力規則を指定できるガイドパーツを，複数同時にコピーして作成した場合，コピー時に選択した順序で入力値がチェックされます。また，エラーメッセージも，コピー時の選択順序に従って表示されます。

入力規則を指定できるガイドパーツをいったん削除し，［元に戻す］ボタンで削除を取り消した場合，入力値をチェックする順序が入れ替わることがあります。

4.6.5　［属性の設定］画面（ガイド領域のテキストボックスパーツ）の項目

図4‒6　［属性の設定］画面（テキストボックスパーツから表示させた場合）

［属性の設定］画面の各項目について説明します。

(1)　［最大入力文字数］テキストボックス

テキストボックスの最大入力文字数を指定します。デフォルトでは1024です。［最大入力文字数］テキストボックスには，1〜65535の半角数字（整数）を入力できます。

次の場合はエラーになります。

空文字を指定した場合

1〜65535以外の値を入力した場合

(2)　［初期値］テキストボックス

テキストボックスに初期表示する文字列を指定します。次の場合はエラーになります。

入力した文字数が［最大入力文字数］テキストボックスで入力した値より大きい場合

ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7Fを含む文字列を入力した場合

(3)　［ガイドパーツID］テキストボックス

ガイドパーツを一意に識別するためのガイドパーツIDを半角20文字以内で入力します。［ガイドパーツID］テキストボックスは，自動設定されたガイドパーツIDを変更する場合に入力します。

使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-）および半角アンダースコア（_）です。空文字も設定できます。空文字以外を指定する場合は，同じガイド領域内で，それぞれ一意となる値を指定してください。

(4)　［読み取り専用］チェックボックス

チェックすると，テキストボックスに文字を入力できないようにします。デフォルトではチェックされていません。

(5)　［パスワードボックス］チェックボックス

パスワードボックスとして使用する場合にチェックします。チェックすると，入力した文字列を「●」で表示します。デフォルトではチェックされていません。

(6)　［入力規則］テキストボックス

テキストボックスに入力する文字列の規則を1,024文字以内の正規表現で指定できます。指定すると，業務実行画面で次の工程に遷移するときに，入力されている文字列をチェックします。規則に反する文字列が入力されると，［エラーメッセージ］テキストボックスで指定したメッセージが出力されます。また，環境によってはエラーとなった個所が強調表示されます。

正規表現については，［正規表現の設定例］をクリックして表示される画面を参照してください。この画面にない入力規則を指定する場合は，JavaScriptのRegExpコンストラクタの第1引数に指定する文字列と同じ形式で指定してください。空文字を指定した場合は，入力規則はないものと見なされます。

次のことはできません。

JavaScriptのRegExpコンストラクタの第1引数として不正な文字列を指定すること

ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7Fを含む文字列を入力すること

［入力規則］テキストボックスが使えない例

次の場合はプラグインを利用する必要があります。プラグインの詳細は，マニュアル「ナビゲーション プラットフォーム 開発ガイド」を参照してください。

正規表現で定義できない入力規則を利用したい場合

ほかのガイドパーツの入力値やユーザIDなどを参照する必要がある入力規則の場合

利用者が入力した値を表示するなど，エラーメッセージを動的に変化させたい場合

入力値エラー発生時，11個以上のガイドパーツを同時に強調表示させたい場合

(7)　［エラーメッセージ］テキストボックス

［入力規則］テキストボックスで指定した入力規則に反する文字列が入力された場合に表示するエラーメッセージを，全角200文字以内で指定します。制御文字（ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7F）を含む文字列は入力できません。

なお，［入力規則］テキストボックスで入力規則を指定した場合は，このテキストボックスの指定は必須です。

4.7　テキストエリアパーツ（ガイド領域）

ガイド領域のテキストエリアパーツの使い方や配置する手順について説明します。

4.7.1　テキストエリアパーツとは（ガイド領域）

テキストエリアパーツとは，業務コンテンツに読み取り専用または入力可能なテキストエリアを表示するためのパーツです。

テキストボックスパーツとの違いは，改行が有効かどうかです。テキストボックスパーツでは改行は無効ですが，テキストエリアパーツでは有効になります。

4.7.2　テキストエリアパーツの使い方（ガイド領域）

テキストエリアパーツは，例えば次のような場合に使用すると効果的です。

利用者が，任意の数字や文字を入力する必要がある

フリーコメント以外にも，住所や氏名などの入力に使用できます。

利用者が，特定の規則に従った数字や文字を入力する必要がある

電話番号やカード番号など，桁数が決まっているものの入力用に適しています。また，全角や半角英数字など，入力できる文字の種類を限定したいときにも有効です。規則に反する入力があったときに，エラーメッセージが表示されるように指定すれば，利用者の入力ミスを防止できます。

入力データをほかのガイドパーツや外部プログラムで利用するためには，プラグインパーツも必要です。プラグインパーツについては，「5.3　プラグインパーツ」を参照してください。

4.7.3　テキストエリアを配置する（ガイド領域）

［Guide］パレットの[図データ]（［テキストエリア］ボタン）をクリックします。

[図データ]（［テキストエリア］ボタン）が選択されます。

ガイド領域の任意の場所をクリックします。

テキストエリアパーツが配置されます。

テキストエリアに属性を設定する場合は，以降の手順に進んでください。

テキストエリアパーツの任意の場所をダブルクリックします。

［属性の設定］画面が表示されます。

テキストエリアに関する属性を指定します。

必要に応じてテキストエリアの属性を指定します。

［属性の設定］画面の各項目の詳細は，「4.7.5　［属性の設定］画面（ガイド領域のテキストエリアパーツ）の項目」を参照してください。

［更新］ボタンをクリックします。

指定した内容が反映されます。

4.7.4　テキストエリアに入力規則を設定する場合の注意事項

［入力規則］テキストボックスで入力値をチェックするためには，一度遷移したことがあるノードにだけ直接遷移できる設定，または直接遷移しない設定である必要があります。業務フローのすべてのノードに対して直接遷移できる設定になっている場合は，［入力規則］テキストボックスの設定は無効になります。

ノードの直接遷移に関する設定は，システム管理者に問い合わせてください。

操作ログを使用する場合は，［入力規則］テキストボックスではなく，入出力プラグインを使って入力値をチェックする必要があります。操作ログの使用有無については，システム管理者に問い合わせてください。

プラグインによる入力値のチェックは，［属性の設定］画面で設定した入力規則による入力値のチェックのあとに実行されます。

複数のガイドパーツで同時に入力値エラーが発生した場合は，最初に配置したガイドパーツを含めて10個までのガイドパーツが強調表示され，対応するエラーメッセージが表示されます。エラーメッセージは，配置された順序が先のガイドパーツから表示されます。ガイドパーツの配置位置は，エラーメッセージの表示順序とは関係ありません。

入力規則を指定できるガイドパーツを，複数同時にコピーして作成した場合，コピー時に選択した順序で入力値がチェックされます。また，エラーメッセージも，コピー時の選択順序に従って表示されます。

入力規則を指定できるガイドパーツをいったん削除し，［元に戻す］ボタンで削除を取り消した場合，入力値をチェックする順序が入れ替わることがあります。

改行の入力を許可する場合，必要に応じて，最大入力文字数を多めに設定することを推奨します。一つの改行が2文字と数えられます。

4.7.5　［属性の設定］画面（ガイド領域のテキストエリアパーツ）の項目

図4‒7　［属性の設定］画面（テキストエリアパーツから表示させた場合）

［属性の設定］画面の各項目について説明します。

(1)　［初期値］テキストボックス

テキストエリアに初期表示する文字列を指定します。次の場合はエラーになります。

65,535文字を超える文字列を入力した場合

ASCIIコードの0x00〜0x09，0x0B，0x0C，0x0E〜0x1F，および0x7Fを含む文字列を入力した場合

(2)　［ガイドパーツID］テキストボックス

ガイドパーツを一意に識別するためのガイドパーツIDを半角20文字以内で入力します。［ガイドパーツID］テキストボックスは，自動設定されたガイドパーツIDを変更する場合に入力します。

使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-）および半角アンダースコア（_）です。空文字も設定できます。空文字以外を指定する場合は，同じガイド領域内で，それぞれ一意となる値を指定してください。

(3)　［読み取り専用］チェックボックス

チェックすると，テキストエリアに文字を入力できないようにします。デフォルトではチェックされていません。

(4)　［入力規則］テキストボックス

テキストエリアに入力する文字列の規則を1,024文字以内の正規表現で指定できます。指定すると，業務実行画面で次の工程に遷移するときに，入力されている文字列をチェックします。規則に反する文字列が入力されると，［エラーメッセージ］テキストボックスで指定したメッセージが出力されます。また，環境によってはエラーとなった個所が強調表示されます。

正規表現については，［正規表現の設定例］をクリックして表示される画面を参照してください。この画面にない入力規則を指定する場合は，JavaScriptのRegExpコンストラクタの第1引数に指定する文字列と同じ形式で指定してください。空文字を指定した場合は，入力規則はないものと見なされます。

次のことはできません。

JavaScriptのRegExpコンストラクタの第1引数として不正な文字列を指定すること

ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7Fを含む文字列を入力すること

［入力規則］テキストボックスが使えない例

次の場合はプラグインを利用する必要があります。プラグインの詳細は，マニュアル「ナビゲーション プラットフォーム 開発ガイド」を参照してください。

正規表現で定義できない入力規則を利用したい場合

ほかのガイドパーツの入力値やユーザIDなどを参照する必要がある入力規則の場合

利用者が入力した値を表示するなど，エラーメッセージを動的に変化させたい場合

入力値エラー発生時，11個以上のガイドパーツを同時に強調表示させたい場合

(5)　［エラーメッセージ］テキストボックス

［入力規則］テキストボックスで指定した入力規則に反する文字列が入力された場合に表示するエラーメッセージを，全角200文字以内で指定します。制御文字（ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7F）を含む文字列は入力できません。

なお，［入力規則］テキストボックスで入力規則を指定した場合は，このテキストボックスの指定は必須です。

4.8　チェックボックスパーツ（ガイド領域）

ガイド領域のチェックボックスパーツの使い方や配置する手順について説明します。

4.8.1　チェックボックスパーツとは（ガイド領域）

チェックボックスパーツとは，業務コンテンツに初期チェックありまたはなしのチェックボックスを表示するためのパーツです。

4.8.2　チェックボックスパーツの使い方（ガイド領域）

チェックボックスパーツは，例えば次のような場合に使用すると効果的です。

選択肢が決まっている（複数を同時に選択してもよい場合）

入力内容が決まっている，または利用者に入力の手間を掛けたくない

必須の作業や確認事項がある

チェックボックスを選択しないとエラーメッセージが表示されるように指定すれば，利用者の作業ミスや確認漏れを防止できます。

4.8.3　チェックボックスを配置する（ガイド領域）

［Guide］パレットの[図データ]（［チェックボックス］ボタン）をクリックします。

[図データ]（［チェックボックス］ボタン）が選択されます。

ガイド領域の任意の場所をクリックします。

チェックボックスパーツが配置されます。

チェックボックスパーツの任意の場所をダブルクリックします。

［属性の設定］画面が表示されます。

チェックボックスのラベル（表示文字列）を入力します。

必要に応じて，チェックボックスの初期値，およびチェックを必須とするかどうかを指定します。

［属性の設定］画面の各項目の詳細は，「4.8.4　［属性の設定］画面（ガイド領域のチェックボックスパーツ）の項目」を参照してください。

［更新］ボタンをクリックします。

チェックボックスのラベルが入力した文字列に変更されます。

4.8.4　［属性の設定］画面（ガイド領域のチェックボックスパーツ）の項目

図4‒8　［属性の設定］画面（チェックボックスパーツから表示させた場合）

［属性の設定］画面の各項目について説明します。

(1)　［表示文字列］テキストボックス

チェックボックスのラベルを入力します。デフォルトでは「Checkbox」と表示されます。

次の場合はエラーになります。

1,024バイトを超える文字列を入力した場合（全角の場合は340文字以内で入力してください）

ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7Fを含む文字列を入力した場合

(2)　［ガイドパーツID］テキストボックス

ガイドパーツを一意に識別するためのガイドパーツIDを半角20文字以内で入力します。［ガイドパーツID］テキストボックスは，自動設定されたガイドパーツIDを変更する場合に入力します。

使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-）および半角アンダースコア（_）です。空文字も設定できます。空文字以外を指定する場合は，同じガイド領域内で，それぞれ一意となる値を指定してください。

(3)　［初期値をチェック状態にする］チェックボックス

チェックすると，チェックボックスがチェックされた状態で表示されます。デフォルトではチェックされていません。

(4)　［チェック必須にする］チェックボックス

チェックすると，チェックボックスをチェックしないで業務フローを進めようとした場合にメッセージが表示されます。デフォルトではチェックされていません。

業務フローのすべてのノードに対して直接遷移できる設定になっている場合は，選択したノードに無条件で遷移できるため，このチェックボックスでの設定は無効です。

4.9　ラジオボタンパーツ（ガイド領域）

ガイド領域のラジオボタンパーツの使い方や配置する手順について説明します。

4.9.1　ラジオボタンパーツとは（ガイド領域）

ラジオボタンパーツとは，複数の選択肢の中から1個の項目を選択させる，ラジオボタンを表示するためのパーツです。

4.9.2　ラジオボタンパーツの使い方（ガイド領域）

ラジオボタンパーツは，必ず2個以上を1か所にまとめて配置して使用してください。まとめて配置したラジオボタンパーツをグループ化すると，同じグループのラジオボタン（選択肢）の中から，1個のラジオボタンを選択できるようになります。例えば，性別を選択するためのラジオボタンを作成する場合は，［男性］ラジオボタンと［女性］ラジオボタンを作成し，これら二つのラジオボタンを「select」グループとして定義します。

ラジオボタンパーツは，例えば次のような場合に使用すると効果的です。

選択肢が決まっている（選べる選択肢が一つだけの場合）

入力内容が決まっている，または利用者に入力の手間を掛けたくない

選択結果のデータを，ほかのガイドパーツまたは外部プログラムで利用する

選択結果データをほかのガイドパーツまたはJP1/AOなどの外部プログラムで利用するためには，プラグインパーツも必要です。プラグインパーツについては，「5.3　プラグインパーツ」を参照してください。

4.9.3　ラジオボタンパーツを配置する（ガイド領域）

［Guide］パレットの[図データ]（［ラジオボタン］ボタン）をクリックします。

[図データ]（［ラジオボタン］ボタン）が選択されます。

ガイド領域の任意の場所をクリックします。

ラジオボタンパーツが配置されます。

ラジオボタンパーツの任意の場所をダブルクリックします。

［属性の設定］画面が表示されます。

ラジオボタンのラベル（表示文字列）およびグループ名を入力します。

必要に応じて，ラジオボタンの値を指定します。

［属性の設定］画面の各項目の詳細は，「4.9.5　［属性の設定］画面（ガイド領域のラジオボタンパーツ）の項目」を参照してください。

［更新］ボタンをクリックします。

ラジオボタンのラベルが入力した文字列に変更されます。

4.9.4　ラジオボタンをグループ化する場合の注意事項

ラジオボタンは，必ずグループ化してください。グループ化しない場合，プラグインで正しく値を処理できません。

同じグループのラジオボタンからプラグインパーツの入力側のパラメタにマッピング線を引く場合，どのラジオボタンからマッピング線を引いても動作は同じです。同じグループ内の任意のラジオボタンを一つだけ選択し，プラグインパーツの入力側のパラメタにマッピング線を引いてください。

4.9.5　［属性の設定］画面（ガイド領域のラジオボタンパーツ）の項目

図4‒9　［属性の設定］画面（ラジオボタンパーツから表示させた場合）

［属性の設定］画面の各項目について説明します。

(1)　［表示文字列］テキストボックス

ラジオボタンのラベルを入力します。デフォルトでは「Radio」と表示されます。次の場合はエラーになります。

1,024バイトを超える文字列を入力した場合（全角の場合は340文字以内で入力してください）

ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7Fを含む文字列を入力した場合

(2)　［値］テキストボックス

ラジオボタンの値を入力します。値とは，どのボタンが選択されたのかを判別するためにプラグイン内で使用される情報です。値は必ず入力してください。また，入力する値は，同じラジオボタングループ内で一意になるようにしてください。

次の場合はエラーになります。

128バイトを超える文字列を入力した場合（全角の場合は42文字以内で入力してください）

空文字を入力した場合

ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7Fを含む文字列を入力した場合

同一グループで重複する値が存在する場合

(3)　［グループ名］テキストボックス

複数のラジオボタンをグループ化するときの，ラジオボタングループ名を入力します。次の場合はエラーになります。

128バイトを超える文字列を入力した場合（全角の場合は42文字以内で入力してください）

ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7Fを含む文字列を入力した場合

なお，ラジオボタングループを定義しないと，グループに属さないすべてのボタンが一つのラジオボタングループと解釈されます。そのため，グループに属さないボタンの間で重複する値が設定されていると，エラーになります。

空文字を設定した場合，空文字を設定したラジオボタン同士は，同じグループに属するものとして扱われます。

(4)　［ガイドパーツID］テキストボックス

ガイドパーツを一意に識別するためのガイドパーツIDを半角20文字以内で入力します。［ガイドパーツID］テキストボックスは，自動設定されたガイドパーツIDを変更する場合に入力します。

使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-）および半角アンダースコア（_）です。空文字も設定できます。空文字以外を指定する場合は，同じガイド領域内で，それぞれ一意となる値を指定してください。

4.10　ドロップダウンパーツ（ガイド領域）

ガイド領域のドロップダウンパーツの使い方や配置する手順について説明します。

4.10.1　ドロップダウンパーツとは（ガイド領域）

ドロップダウンパーツとは，複数の選択肢の中から1個の項目を選択させる，ドロップダウンを表示するためのパーツです。

4.10.2　ドロップダウンパーツの使い方（ガイド領域）

ドロップダウンパーツは，例えば次のような場合に使用すると効果的です。

選択肢が決まっている（選べる選択肢が一つだけの場合）

入力内容が決まっている，または利用者に入力の手間を掛けたくない

選択結果に応じて，次の選択肢を変化させたい（親子関係のあるドロップダウン）

選択結果のデータを，ほかのガイドパーツまたは外部プログラムで利用する

選択結果データをほかのガイドパーツまたは外部プログラムで利用するためには，プラグインパーツも必要です。プラグインパーツについては，「5.3　プラグインパーツ」を参照してください。

4.10.3　ドロップダウンの親子関係とは

複数のドロップダウンを配置する場合，あるドロップダウンで利用者が選択した項目によって，ほかのドロップダウンの選択項目を動的に変化させることができます。このことを「ドロップダウンに親子関係を持たせる」といい，元となるドロップダウンを「親ドロップダウン」，選択項目を動的に変化させるドロップダウンを「子ドロップダウン」といいます。親子関係のあるドロップダウンの例を次に示します。

図4‒10　親子関係のあるドロップダウンの例

4.10.4　ドロップダウンパーツを配置する（ガイド領域）（ドロップダウンに親子関係がない場合，または親ドロップダウンの場合）

［Guide］パレットの[図データ]（［ドロップダウン］ボタン）をクリックします。

[図データ]（［ドロップダウン］ボタン）が選択されます。

ガイド領域の任意の場所をクリックします。

ドロップダウンパーツが配置されます。

ドロップダウンパーツの任意の場所をダブルクリックします。

［属性の設定］画面が表示されます。

ドロップダウンの選択項目をコンマ区切りで入力します。

選択項目一覧の設定領域の「選択項目一覧」列の上段に表示内容（ラベル）を入力します。下段には，ラベルを一意に識別するための値を入力します。

［親のガイドパーツID］テキストボックス，および選択項目一覧の設定領域の「親の値」列には何も入力しないでください。

［更新］ボタンをクリックします。

指定した内容が反映されます。

［属性の設定］画面の各項目の詳細は，「4.10.6　［属性の設定］画面（ガイド領域のドロップダウンパーツ）の項目」を参照してください。

注意事項

親ドロップダウンのガイドパーツIDを変更するときは，いったん親と子の参照関係を解消してから変更してください。

子ドロップダウンの［属性の設定］画面で［親のガイドパーツID］テキストボックスの値を空にするか，または，子ドロップダウンをパーツごと削除すると，親と子の参照関係を解消できます。

子ドロップダウンのパーツをコピーすると，コピーしたパーツの［属性の設定］画面の［親のガイドパーツID］テキストボックスは空欄になります。［親のガイドパーツID］テキストボックスに必要な値を入力してください。

親子関係があるドロップダウンパーツを削除するときは，必ず子ドロップダウンから削除してください。親ドロップダウンだけを削除したり，親ドロップダウンを先に削除したりすることはできません。

4.10.5　ドロップダウンパーツを配置する（ガイド領域）（子ドロップダウンの場合）

［Guide］パレットの[図データ]（［ドロップダウン］ボタン）をクリックします。

[図データ]（［ドロップダウン］ボタン）が選択されます。

ガイド領域の任意の場所をクリックします。

ドロップダウンパーツが配置されます。

ドロップダウンパーツの任意の場所をダブルクリックします。

［属性の設定］画面が表示されます。

親ドロップダウンの情報を入力します。

［親のガイドパーツID］テキストボックスに，親ドロップダウンのガイドパーツIDを入力します。

また，選択項目一覧の設定領域の「親の値」列に，親ドロップダウンの選択項目の値を入力します。［追加］ボタンをクリックすると，選択項目一覧の設定領域の行を追加できます。

子ドロップダウンの選択項目をコンマ区切りで入力します。

手順4.で入力した親ドロップダウンの選択項目に対応する，子ドロップダウンの選択項目を入力します。

選択項目一覧の設定領域の「選択項目一覧」列の上段に表示内容（ラベル）を入力します。下段には，ラベルを一意に識別するための値を入力します。

［更新］ボタンをクリックします。

指定した内容が反映されます。

［属性の設定］画面の各項目の詳細は，「4.10.6　［属性の設定］画面（ガイド領域のドロップダウンパーツ）の項目」を参照してください。

注意事項

親ドロップダウンのガイドパーツIDを変更するときは，いったん親と子の参照関係を解消してから変更してください。

子ドロップダウンの［属性の設定］画面で［親のガイドパーツID］テキストボックスの値を空にするか，または，子ドロップダウンをパーツごと削除すると，親と子の参照関係を解消できます。

子ドロップダウンのパーツをコピーすると，コピーしたパーツの［属性の設定］画面の［親のガイドパーツID］テキストボックスは空欄になります。［親のガイドパーツID］テキストボックスに必要な値を入力してください。

親子関係があるドロップダウンパーツを削除するときは，必ず子ドロップダウンから削除してください。親ドロップダウンだけを削除したり，親ドロップダウンを先に削除したりすることはできません。

4.10.6　［属性の設定］画面（ガイド領域のドロップダウンパーツ）の項目

図4‒11　［属性の設定］画面（ドロップダウンパーツから表示させた場合）

［属性の設定］画面の各項目について説明します。

(1)　［ガイドパーツID］テキストボックス

ガイドパーツを一意に識別するためのガイドパーツIDを半角20文字以内で入力します。［ガイドパーツID］テキストボックスは，自動設定されたガイドパーツIDを変更する場合に入力します。

使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-）および半角アンダースコア（_）です。親のガイドパーツIDが空文字のときは，空文字も設定できます。空文字以外を指定する場合は，同じガイド領域内で，それぞれ一意となる値を指定してください。

なお，ほかのドロップダウンパーツの親のガイドパーツIDとして値が設定されている場合は，値を変更できません。

(2)　［親のガイドパーツID］テキストボックス

親ドロップダウンのガイドパーツIDを半角20文字以内で入力します。［親のガイドパーツID］テキストボックスは，ドロップダウンパーツに親子関係があり，かつ，この画面で設定する対象が子ドロップダウンのときに入力します。

次のことはできません。

半角英数字，半角ハイフン（-），および半角アンダースコア（_）以外の文字を使用すること

存在しないガイドパーツIDを入力すること

［ガイドパーツID］テキストボックスと同じ値を入力すること

(3)　選択項目一覧の設定領域

［親の値］テキストボックス

［選択項目一覧］テキストボックスで指定する選択項目の，親となる選択項目の値を300文字以内で入力します。値とは，どの項目が選択されたのかを判別するためにプラグイン内で使用される情報です。ドロップダウンパーツに親子関係があり，かつ，この画面で設定する対象が子ドロップダウンのときに入力します。

次のことはできません。

選択項目一覧の設定領域内ですでに指定されている値を入力すること

制御文字（ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7F）を含む文字列を入力すること

［選択項目一覧］テキストボックスの上段：ラベル

選択項目のラベルをコンマ区切り※で入力します。ラベルは，画面に表示される情報です。一つのラベルに使用できる文字数は最大100文字で，100個まで指定できます。エスケープとして使用する文字は文字数に含まれません。

空文字を入力した場合は，業務実行画面でドロップダウンの選択項目が空欄となります。

次のことはできません。

制御文字（ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7F）を含む文字列を入力すること

20,299文字を超える文字数を入力すること

［選択項目一覧］テキストボックスの下段：値

選択項目の値をコンマ区切り※で入力します。値とは，どの項目が選択されたのかを判別するためにプラグイン内で使用される情報です。一つの値に使用できる文字数は最大300文字で，選択項目のラベルと同じ数だけ入力してください。エスケープとして使用する文字は文字数に含まれません。

次のことはできません。

制御文字（ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7F）を含む文字列を入力すること

総入力文字数が60,299文字を超えること

選択項目一覧の設定領域内ですでに指定されている値を入力すること

［追加］ボタン

クリックすると選択項目一覧の設定領域の最終行に新しい行が追加されます。最大行数は500行です。

［削除］ボタン

クリックすると行が削除されます。

注※

テキストボックス内に複数の要素を入力する場合，次に示す内容に従って要素を区切ってください。

要素と要素を半角コンマ（,）で区切って指定してください。

要素の値に半角コンマ（,）が含まれる場合は，要素全体を半角の引用符（"）で囲んでください。

要素の値に半角の引用符（"）が含まれる場合は，引用符をエスケープ（2個連続で記述）し，かつ，要素全体を半角の引用符（"）で囲んでください。

選択項目のラベルの指定例を次に示します。

東京,"神""奈川""","千,葉"

この場合，ドロップダウンでは次のように表示されます。

4.11　ハイパーリンクパーツ（ガイド領域）

ガイド領域のハイパーリンクパーツの使い方や配置する手順について説明します。

4.11.1　ハイパーリンクパーツとは（ガイド領域）

ハイパーリンクパーツとは，外部のWebサイトやナビゲーション プラットフォームに登録されている静的ファイルの内容を，別ウィンドウで表示するリンクを表示するためのパーツです。

4.11.2　ハイパーリンクパーツの使い方（ガイド領域）

ハイパーリンクパーツは，リンク先のURLを指定して使用します。Webサーバ（サーバマシン）に格納したファイルの内容を表示したい場合は，［ファイル管理／登録］画面でURLを取得するか，システム管理者からファイルのパスを教えてもらう必要があります。［ファイル管理／登録］画面の詳細については，「2.8.3　［ファイル管理／登録］画面を使用して静的ファイルを格納する」を参照してください。

例えば次のような場合にハイパーリンクパーツを使用すると効果的です。

作業の途中で外部システムを参照する必要がある

リンクがあることで，必要な外部システムを探す時間を短縮できます。また，異なる外部システムを参照してしまうミスを防止します。

作業に必要な情報をまとめた手順書や情報リストなどを活用したい

詳細はリンク先を参照とすることで，ガイド領域を作成またはメンテナンスする時間が短縮され，ガイド領域の説明もシンプルで見やすくなります。

4.11.3　ハイパーリンクを配置する（ガイド領域）

［Guide］パレットの[図データ]（［ハイパーリンク］ボタン）をクリックします。

[図データ]（［ハイパーリンク］ボタン）が選択されます。

ガイド領域の任意の場所をクリックします。

ハイパーリンクパーツが配置されます。

ハイパーリンクパーツの任意の場所をダブルクリックします。

［属性の設定］画面が表示されます。

アンカーの文字列およびリンク先のURLを入力します。

必要に応じて，リンク先の説明（ツールチップ）を入力します。

［属性の設定］画面の各項目の詳細は，「4.11.4　［属性の設定］画面（ガイド領域のハイパーリンクパーツ）の項目」を参照してください。

［更新］ボタンをクリックします。

ハイパーリンクとして，指定した文字列が表示されます。

4.11.4　［属性の設定］画面（ガイド領域のハイパーリンクパーツ）の項目

図4‒12　［属性の設定］画面（ハイパーリンクパーツから表示させた場合）

［属性の設定］画面の各項目について説明します。

(1)　［アンカーの文字列］テキストボックス

アンカー表示させる文字列を入力します。デフォルトでは「Hyperlink」と表示されます。アンカーの文字列は必ず入力してください。次の場合はエラーになります。

1,024バイトを超える文字列を入力した場合（全角の場合は340文字以内で入力してください）

空白文字列を入力した場合

ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7Fを含む文字列を入力した場合

(2)　［URL］テキストボックス

リンク先のURLを入力します。［ファイル管理／登録］画面に表示されている静的ファイルへのハイパーリンクを配置する場合，［ファイル管理／登録］画面の［URL取得］ボタンで静的ファイルへのパスが取得できます。

入力できるURLの形式を次に示します。リンク先がナビゲーション プラットフォームのWebサーバか，それ以外のWebサーバかによって，指定するパスの形式が異なります。

ナビゲーション プラットフォームのWebサーバに格納したファイルを指定する場合

Webサーバのコンテンツ格納ディレクトリ（ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ¥PP¥uCPSB¥httpsd¥htdocs）からの相対パスを指定します。

Webサーバのコンテンツ格納ディレクトリ下にindex.htmlというHTMLファイルを指定する場合の例を次に示します。

/index.html

ナビゲーション プラットフォーム以外のWebサーバに格納したファイルを指定する場合

「プロトコル://ホスト名:ポート番号/ファイルパス」の形式で指定します。

プロトコル：httpまたはhttps

ホスト名：Webサーバのホスト名またはIPアドレス

ポート番号：Webサーバのポート番号

ファイルパス：Webサーバに格納されたファイルのパス

プロトコルがhttp，ホスト名がhost1，ポート番号が55555のWebサーバのhtmlディレクトリにある，index.htmlというファイルを指定する場合の例を次に示します。

http://host1:55555/html/index.html

テキストボックスに次に示す文字を指定した場合はエラーになります。

1,024バイトを超える文字列を入力した場合

ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7Fを含む文字列を入力した場合

(3)　［ツールチップ］テキストボックス

リンク先の説明を入力します。次の場合はエラーになります。

128バイトを超える文字列を入力した場合（全角の場合は42文字以内で入力してください）

ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7Fを含む文字列を入力した場合

空文字を指定した場合はツールチップが表示されません。

(4)　［ガイドパーツID］テキストボックス

ガイドパーツを一意に識別するためのガイドパーツIDを半角20文字以内で入力します。［ガイドパーツID］テキストボックスは，自動設定されたガイドパーツIDを変更する場合に入力します。

使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-）および半角アンダースコア（_）です。空文字も設定できます。空文字以外を指定する場合は，同じガイド領域内で，それぞれ一意となる値を指定してください。

4.12　インラインフレームパーツ（ガイド領域）

ガイド領域のインラインフレームパーツの使い方や配置する手順について説明します。

4.12.1　インラインフレームパーツとは（ガイド領域）

インラインフレームパーツとは，外部のWebサイトやナビゲーション プラットフォームに登録されている静的ファイルの内容を，ナビゲーション プラットフォームのガイド領域内に表示するためのパーツです。

4.12.2　インラインフレームパーツの使い方（ガイド領域）

インラインフレームパーツは，リンク先のURLを指定して使用します。Webサーバ（サーバマシン）に格納したファイルの内容を表示したい場合は，［ファイル管理／登録］画面でURLを取得するか，システム管理者からファイルのパスを教えてもらう必要があります。［ファイル管理／登録］画面の詳細については，「2.8.3　［ファイル管理／登録］画面を使用して静的ファイルを格納する」を参照してください。

例えば次のような場合にハイパーリンクパーツを使用すると効果的です。

作業の途中で外部システムを参照する必要がある

ガイド領域に外部システムを表示することで，必要な外部システムを探す時間を短縮できます。また，異なる外部システムを参照してしまうミスを防止します。

作業に必要な情報をまとめた手順書や情報リストなどを活用したい

ガイド領域に資料の内容を表示することで，ガイド領域を作成またはメンテナンスする時間が短縮されます。

4.12.3　インラインフレームパーツを配置する（ガイド領域）

［Guide］パレットの[図データ]（［インラインフレーム］ボタン）をクリックします。

[図データ]（［インラインフレーム］ボタン）が選択されます。

ガイド領域の任意の場所をクリックします。

インラインフレームパーツが配置されます。

インラインフレームパーツの任意の場所をダブルクリックします。

［属性の設定］画面が表示されます。

リンク先のURLを入力します。

必要に応じて，フレーム枠を表示するかどうかを指定します。

［属性の設定］画面の各項目の詳細は，「4.12.5　［属性の設定］画面（ガイド領域のインラインフレームパーツ）の項目」を参照してください。

注意事項

認証が必要なコンテンツを指定した場合，インラインフレームを表示するときに認証が必要になることがあります。

［更新］ボタンをクリックします。

インラインフレームとして，指定したコンテンツが表示されます。

4.12.4　インラインフレームを配置した場合の動作と表示に関する注意事項

CSSを使用して，フォントサイズに128ピクセルより大きい数値が指定されている外部のWebサイトを指定した場合，Webブラウザの動作が著しく遅くなるおそれがあります。

インラインフレーム内の文字がインラインフレームのフレーム枠からはみ出して表示される場合があります。文字がはみ出してしまうかどうかは，インラインフレームに表示されるコンテンツによって異なります。

ガイド領域より大きいインラインフレームパーツが配置されている場合，業務実行画面の業務フロー領域とガイド領域のサイズを変更する動作が遅くなることがあります。

WebブラウザがURLと認識できない文字列（例えば「http://」だけなど）を［URL］テキストボックスに指定すると，ナビゲーション プラットフォームの画面全体がエラー画面に切り替わる場合があります。

表示するWebページのJavaScriptなどの動作によっては正しく表示されない場合があります。

4.12.5　［属性の設定］画面（ガイド領域のインラインフレームパーツ）の項目

図4‒13　［属性の設定］画面（インラインフレームパーツから表示させた場合）

［属性の設定］画面の各項目について説明します。

(1)　［URL］テキストボックス

インラインフレームに表示させるコンテンツのリンク先のURLを入力します。

入力できるURLの形式を次に示します。リンク先がナビゲーション プラットフォームのWebサーバか，それ以外のWebサーバかによって，指定するパスの形式が異なります。

ナビゲーション プラットフォームのWebサーバに格納したファイルを指定する場合

Webサーバのコンテンツ格納ディレクトリ（ナビゲーション プラットフォームインストールディレクトリ¥PP¥uCPSB¥httpsd¥htdocs）からの相対パスを指定します。

Webサーバのコンテンツ格納ディレクトリ下にindex.htmlというHTMLファイルを指定する場合の例を次に示します。

/index.html

ナビゲーション プラットフォーム以外のWebサーバに格納したファイルを指定する場合

「プロトコル://ホスト名:ポート番号/ファイルパス」の形式で指定します。

プロトコル：httpまたはhttps

ホスト名：Webサーバのホスト名またはIPアドレス

ポート番号：Webサーバのポート番号

ファイルパス：Webサーバに格納されたファイルのパス

プロトコルがhttp，ホスト名がhost1，ポート番号が55555のWebサーバのhtmlディレクトリにある，index.htmlというファイルを指定する場合の例を次に示します。

http://host1:55555/html/index.html

テキストボックスに次に示す文字を指定した場合はエラーになります。

1,024バイトを超える文字列を入力した場合

ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7Fを含む文字列を入力した場合

(2)　［ガイドパーツID］テキストボックス

ガイドパーツを一意に識別するためのガイドパーツIDを半角20文字以内で入力します。［ガイドパーツID］テキストボックスは，自動設定されたガイドパーツIDを変更する場合に入力します。

使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-）および半角アンダースコア（_）です。空文字も設定できます。空文字以外を指定する場合は，同じガイド領域内で，それぞれ一意となる値を指定してください。

(3)　［フレーム枠あり］チェックボックス

チェックすると，インラインフレームのフレーム枠が表示されます。デフォルトではチェックされています。

4.13　HTMLパーツ（ガイド領域）

ガイド領域のHTMLパーツの使い方や配置する手順について説明します。

4.13.1　HTMLパーツとは（ガイド領域）

HTMLパーツとは，ソースコードをHTMLコンテンツとしてガイド領域に表示するためのパーツです。

4.13.2　HTMLパーツの使い方（ガイド領域）

HTMLパーツは，ナビゲーション プラットフォームのガイドパーツだけでは表現できない見た目を，HTMLの機能で実現するためのパーツです。例えば，ガイド領域に表を表示したいときなどに使用してください。

4.13.3　HTMLパーツを使用するときの注意事項

業務コンテンツに悪意のある第三者がアクセスできる状態だと，HTMLパーツを悪用してクロスサイトスクリプティングを起こすようなスクリプトが埋め込まれるおそれがあります。HTMLパーツを使用する際は，業務コンテンツに適切なアクセス権を設定し，不正なアクセスを防いでください。

HTMLパーツで大きな表やコンテンツを作成すると，処理対象のデータサイズが大きくなるため，ナビゲーション プラットフォームの動作が遅くなることがあります。

同じガイド領域内では，HTMLタグに指定するname属性を重複させないでください。ただし，ラジオボタンをグループ化する場合を除きます。

ラジオボタンをグループ化する場合，必ず同じHTMLパーツ内でグループ化してください。

同じガイド領域内に配置したほかのHTMLパーツのラジオボタンのname属性，および同じガイド領域内に配置したラジオボタンパーツのグループ名と同じ値を設定しないでください。

利用者が入力した内容を入出力プラグインで使用する場合は，name属性を必ず設定してください。このとき，name属性の値に空文字を設定しないでください。

中断再開機能を使用している場合，HTMLパーツにtype属性を指定した<INPUT>タグ，<SELECT>タグ，および<TEXTAREA>タグを含めないようにしてください。

これらの入力項目は，中断情報の保存に制限があります。

4.13.4　HTMLパーツを配置する（ガイド領域）

［Guide］パレットの[図データ]（［HTML］ボタン）をクリックします。

[図データ]（［HTML］ボタン）が選択されます。

ガイド領域の任意の場所をクリックします。

HTMLパーツが配置されます。

HTMLパーツの任意の場所をダブルクリックします。

［属性の設定］画面が表示されます。

ソースコードを入力します。

［属性の設定］画面の各項目の詳細は，「4.13.11　［属性の設定］画面（ガイド領域のHTMLパーツ）の項目」を参照してください。

［更新］ボタンをクリックします。

入力したソースコードがHTMLコンテンツとして表示されます。

4.13.5　HTMLパーツで使用できるタグ一覧

使用できるHTMLタグと属性を次に示します。

表4‒2　HTMLパーツで使用できるHTMLタグと属性

項番

HTMLタグ

属性

1

A

class，style，title，href，name，target（"_blank"だけ指定可）

2

BR

class，style，title

3

CAPTION

class，style，title

4

COL

class，style，title，span

5

COLGROUP

class，style，title，span

6

DIV

class，style，title

7

IMG

class，style，title，alt，src

8

INPUT※

class，style，title，checked，disabled，maxlength，name，readonly，size，type（"text"，"checkbox"，"radio"，"hidden"を指定可），value

9

OPTGROUP

class，style，title，disabled，label

10

OPTION

class，style，title，disabled，label，selected，value

11

SELECT※

class，style，title，disabled，name

12

SPAN

class，style，title

13

TABLE

class，style，title

14

TBODY

class，style，title

15

TD

class，style，title，colspan，rowspan

16

TEXTAREA※

class，style，title，cols，disabled，name，readonly，rows

17

TFOOT

class，style，title

18

TH

class，style，title，colspan，rowspan

19

THEAD

class，style，title

20

TR

class，style，title

注

ここで示すHTMLタグ以外のHTMLタグを使用した場合の動作は保証されません。見映えなどの設定には，CSSを使用することを推奨します。

注※

これらのタグを使用して作成したパーツの入力値は，入出力プラグインに渡すことができます。<INPUT>タグでは，type属性を付けた場合に有効です。

4.13.6　HTMLパーツでCSSを使用する方法

HTMLパーツでCSSを使用するには次の方法があります。

ナビゲーション プラットフォームが提供するCSSを利用する。

各要素のstyle属性でスタイルを定義する。

外部CSSファイルを作成する。

これらの方法を組み合わせて使用した場合の表示は，CSSの仕様に準拠します。

4.13.7　ナビゲーション プラットフォームがHTMLパーツ用に提供するCSSのクラス一覧

ナビゲーション プラットフォームが提供するCSSを利用するには，各要素のclass属性で次のクラス名を指定してください。

表4‒3　ナビゲーション プラットフォームが提供するCSSのクラス名

項番

クラス名

対応するタグと属性

対応するガイドパーツ

1

ucnp_text

<INPUT type="text" />

テキストボックス

2

<TEXTAREA>

テキストエリア

3

ucnp_text_readonly

<INPUT type="text" readonly/>

テキストボックス（読み取り専用）

4

<TEXTAREA readonly>

テキストエリア（読み取り専用）

5

ucnp_checkbox_radio

<INPUT type="checkbox" />

チェックボックス

6

<INPUT type="radio" />

ラジオボタン

7

ucnp_select

<SELECT>

ドロップダウン

8

ucnp_anchor

<A>

ハイパーリンク

注　固定テキストおよび画像は，class属性の指定は不要です。

4.13.8　HTMLパーツで使用できるCSSプロパティ一覧

各要素のstyle属性でスタイルを定義する場合，および外部CSSファイルを作成する場合に使用できるCSSプロパティを次に示します。ここに示していないCSSプロパティを使用したときの動作は保証されません。

表4‒4　使用できるCSSプロパティ

項番

分類

プロパティ

補足説明

1

色

color

−

2

背景

background

次のプロパティを設定できます。まとめて定義できます。

background-color

background-image

background-repeat

background-attachment

background-position

3

テキスト

text-align

−

4

フォント

font

次のプロパティを設定できます。まとめて定義できます。

font-family

font-style

font-weight

font-size

5

視覚フォーマットモデル

width

−

6

min-width

−

7

max-width

−

8

height

−

9

min-height

−

10

max-height

−

11

line-height

−

12

vertical-align

−

13

視覚効果

overflow

−

14

ボックス・モデル

margin

次のプロパティを設定できます。まとめて定義できます。

margin-top

margin-right

margin-bottom

margin-left

15

padding

次のプロパティを設定できます。まとめて定義できます。

padding-top

padding-right

padding-bottom

padding-left

16

border-width

次のプロパティを設定できます。まとめて定義できます。

border-top-width

border-right-width

border-bottom-width

border-left-width

17

border-color

次のプロパティを設定できます。まとめて定義できます。

border-top-color

border-right-color

border-bottom-color

border-left-color

18

border-style

次のプロパティを設定できます。まとめて定義できます。

border-top-style

border-right-style

border-bottom-style

border-left-style

19

border

次のプロパティを設定できます。まとめて定義できます。

border-top

border-right

border-bottom

border-left

20

表

caption-side

−

21

table-layout

−

22

border-collapse

−

23

border-spacing

−

24

empty-cells

−

（凡例）

−：補足説明はありません。

4.13.9　HTMLパーツで外部CSSを使用する

外部CSSファイル（ユーザが作成したCSSファイル）が必要な場合は，一つのシステムにつき一つのCSSファイルを作成します。CSSファイルのファイル名および格納ディレクトリについては，システム管理者に問い合わせてください。

(1)　外部CSSファイルを作成する場合の注意事項

外部CSSファイルを作成する場合の注意事項を次に示します。

クラスセレクタは，必ず「要素名.セレクタ名」の形式で定義してください。要素名，ピリオドおよびセレクタ名は省略できません。この形式以外で定義した場合の動作は保証されません。

例えば，「div.css_sample」と定義した場合，divタグのclass属性に「css_sample」と指定することで，定義したCSSを使用できます。

クラスセレクタの接頭辞に次の文字列を使用しないでください。

ucnp

hptl

access

HTMLパーツから外部CSSファイルへの参照は，自動で設定されます。<LINK>タグを設定する必要はありません。

4.13.10　HTMLパーツの記述例

HTMLパーツの記述例を次に示します。

参考

データストアプラグイン，または開発者が開発した入出力プラグインを使用すると，ソースコードをHTMLパーツへ出力することもできます。入出力プラグインからの出力については，プラグインの開発者に問い合わせてください。

［属性の設定］画面の［HTMLソース文字列］テキストボックスへの入力例（外部CSSファイルを作成する場合）

<table class="sample">
  <caption class="sample">注文管理表</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th class="sample">注文番号</th>
      <th class="sample">注文日</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td class="sample">00001-20101010-00001</td>
      <td class="sample">2010/10/10</td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="sample">00001-20101010-00002</td>
      <td class="sample">2010/10/10</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot />
</table>

外部CSSファイルの作成例

table.sample {
    border:1px solid #777777;
    border-collapse:collapse;
    border-spacing:0;
    background-color:#ffffff;
}
caption.sample {
    font-size:14px; font-weight:bold;
}
th.sample {
    border-right:1px solid #777777;
    border-bottom:1px solid #777777;
    background-color:#e3e5e7;
    padding:0.3em 1em;
    text-align:center;
}
td.sample {
    border-right:1px solid #777777;
    border-bottom:1px solid #777777;
    padding:0.3em 1em;
}

HTMLコンテンツの表示例

4.13.11　［属性の設定］画面（ガイド領域のHTMLパーツ）の項目

図4‒14　［属性の設定］画面（HTMLパーツから表示させた場合）

［属性の設定］画面の各項目について説明します。

(1)　［HTMLソース文字列］テキストボックス

HTMLパーツに表示させるコンテンツのソースコードを入力します。デフォルトでは「HTML」が表示されます。

次の場合はエラーになります。

65,535文字を超える文字列を入力した場合

ASCIIコードの0x00〜0x08，0x0B〜0x0C，0x0E〜0x1Fおよび0x7Fを含む文字列を入力した場合

注意事項

HTML 4.01（厳密型）の文書型定義に従ってソースコードを入力してください。この文書型定義に基づいていない場合の動作は保証されません。

［属性の設定］画面ではタブを入力できません。タブを使用したい場合は，任意のテキストファイルなどに入力したソースコードをコピーして貼り付けてください。

入力内容はサニタイズされません。

CSSを使用してフォントサイズを指定する場合は，128ピクセル以下を設定してください。128ピクセルより大きい数値を指定すると，Webブラウザの動作が著しく遅くなるおそれがあります。

(2)　［検索キーワード］テキストボックス

業務コンテンツの検索機能を使用する場合に，検索対象としたいキーワードを65,535文字以内で指定します。このテキストボックスは，システムの設定によって検索機能が有効になっている場合だけ表示されます。

次の場合はエラーになります。

ASCIIコードの0x00〜0x1Fまたは0x7Fを含む文字列を入力した場合

注意事項

検索の対象となるのは，［検索キーワード］テキストボックスに入力された文字列だけです。［HTMLソース文字列］テキストボックスに入力された文字列は検索の対象にはなりません。

補足事項

スペースを含むキーワードもそのまま指定できます。キーワードを引用符（"）などの記号で囲む必要はありません。

なお，キーワード自体にスペースを含む場合は，キーワード内の半角スペースと全角スペースは区別されます。

［検索キーワード］テキストボックス入力後に検索機能を無効にした場合，［検索キーワード］テキストボックスは表示されなくなりますが，入力した値は保持されます。したがって，検索機能を再度有効にすると，［検索キーワード］テキストボックスに入力した値も再び使用できるようになります。

(3)　［ガイドパーツID］テキストボックス

ガイドパーツを一意に識別するためのガイドパーツIDを半角20文字以内で入力します。［ガイドパーツID］テキストボックスは，自動設定されたガイドパーツIDを変更する場合に入力します。

使用できる文字は，半角英数字，半角ハイフン（-）および半角アンダースコア（_）です。空文字も設定できます。空文字以外を指定する場合は，同じガイド領域内で，それぞれ一意となる値を指定してください。

5　ガイドパーツ間または外部プログラムとの連携

この章では，プラグインを利用して，ガイドパーツ間，またはナビゲーション プラットフォーム・外部プログラム間でデータをやり取りする方法について説明します。

5.1　ガイドパーツ間の連携とは

一方のガイドパーツの値を，もう一方のガイドパーツで利用できるようにすることを，ガイドパーツ間の連携と呼びます。プラグインを使用すると，ガイドパーツ同士を連携させて，ガイドパーツとガイドパーツの間で入力結果や選択結果などの値を受け渡すことができます。

ガイドパーツ間の連携に必要なプラグインは，ナビゲーション プラットフォームが提供しています。ただし，システム構築時の設定によっては，ナビゲーション プラットフォームが提供するAPIを使用して開発されたプラグイン（ユーザプラグイン）が使える場合もあります。使用できるプラグインが複数ある場合は，どのプラグインをどのように使用するのかについて，システム管理者に問い合わせてください。

5.2　外部プログラムとの連携とは

業務コンテンツが持つ値を，ナビゲーション プラットフォーム以外のシステムで使用されている外部プログラムで利用できるようにすることを，外部プログラムとの連携と呼びます。また，外部プログラムが持つ値を，業務コンテンツで利用することも，外部プログラムとの連携に含まれます。

JP1連携プラグインを使用すると，JP1/IMやJP1/AOなどのJP1製品とデータをやり取りして，業務コンテンツと外部プログラムのJP1製品が相互に連携できます。

JP1製品以外の外部プログラムとの連携に必要なプラグインは，ナビゲーション プラットフォームが提供するAPIを使用して開発者が開発します。なお，システムプラグインとしてデフォルトで提供されているデータストアプラグインでは，ガイドパーツ間の連携は実現できますが，外部プログラムとの連携は実現できないので，注意してください。

開発者が開発したプラグイン（ユーザプラグイン）が複数ある場合は，どのプラグインをどのように使用するのかについて，システム管理者に問い合わせてください。

5.3　プラグインパーツ

プラグインパーツを配置する手順やマッピング線を引く手順について説明します。

参考

このマニュアルでは，システムプラグインとしてデフォルトで提供されているプラグインパーツの使い方や画面について説明しています。開発者が開発したプラグイン（ユーザプラグイン）の使い方，またはJP1製品以外の外部プログラムとの連携時のプラグインパーツの使い方の詳細は，システム管理者に問い合わせてください。

5.3.1　プラグインパーツとは

プラグインパーツとは，ガイドパーツ間の連携または外部プログラムとの連携を実現するためのプラグインを業務コンテンツに組み込むためのパーツです。プラグインパーツは，ガイド領域で使用します。

5.3.2　プラグインの設定に使用するボタン（［Plugins］パレット）

プラグインの設定は，［Plugins］パレットを利用します。［Plugins］パレットのボタンの意味について次の表に示します。

表5‒1　［Plugins］パレットのボタンの意味

項番

ボタン

このマニュアルでの表記

説明

1

［データストアプラグイン］ボタン

データストアプラグインパーツを配置します。

2

[図データ]※

［JP1/AOサービス実行プラグイン］ボタン

JP1/AOサービス実行プラグインパーツを配置します。

3

[図データ]※

［JP1/AO URL出力プラグイン］ボタン

JP1/AO URL出力プラグインパーツを配置します。

4

[図データ]※

［JP1イベント対処状況変更プラグイン］ボタン

JP1イベント対処状況変更プラグインパーツを配置します。

5

[図データ]※

［JP1イベント情報出力プラグイン］ボタン

JP1イベント情報出力プラグインパーツを配置します。

6

[図データ]※

［JP1/IM-SS URL出力プラグイン］ボタン

JP1/IM-SS URL出力プラグインパーツを配置します。

注※

システム構築時の設定によってはJP1連携プラグインのアイコンは表示されません。

ユーザプラグインを登録している場合は，この表にはないボタンも並んで表示されることがあります。

5.3.3　プラグインパーツを配置する（ガイド領域）

プラグインパーツをガイド領域に配置する手順を説明します。なお，業務編集画面のガイド領域に配置したプラグインパーツは，業務実行画面には表示されません。

業務フロー領域で，プラグインを設定したいプロセスノードをクリックします。

ガイド領域に業務フローに対応するガイドが表示されます。

ツールバーの[図データ]（［プラグイン］ボタン）をクリックします。

マッピングモードに切り替わります。

ガイド領域の［Plugins］パレットで配置したいプラグインのボタンをクリックします。

ガイド領域の任意の場所をクリックします。

［Plugins］パレットでクリックしたボタンに対応するプラグインパーツが配置されます。

プラグインパーツの任意の場所をダブルクリックします。

設定が必要なプラグインの場合，［属性の設定］画面が表示されます。

ユーザプラグイン，または配置するだけで使用できるシステムプラグインの場合は，［属性の設定］画面は表示されません。

プラグインパーツの種類ごとに必要な項目を設定します。

［属性の設定］画面の各項目の詳細は，このマニュアルの次の個所を参照してください。

「5.4.4　［属性の設定］画面（データストアプラグインパーツ）の項目」

「5.5.3　［属性の設定］画面（JP1/AOサービス実行プラグインパーツ）の項目」

「5.6.3　［属性の設定］画面（JP1/AO URL出力プラグインパーツ）の項目」

「5.7.4　［属性の設定］画面（JP1イベント対処状況変更プラグインパーツ）の項目」

「5.9.3　［属性の設定］画面（JP1/IM-SS URL出力プラグインパーツ）の項目」

［更新］ボタンをクリックします。

［属性の設定］画面が閉じて，設定した内容がプラグインパーツに反映されます。

5.3.4　マッピング線を引く（ガイドパーツとプラグインパーツをつなぐ）

ガイドパーツとプラグインパーツをつなぐマッピング線を引く手順を説明します。入力パラメタ，出力パラメタのどちらも持たないプラグインパーツの場合，この手順は不要です。

マッピング線は，業務編集画面のガイド領域がマッピングモードのときだけ，表示，操作できます。なお，業務実行画面にはマッピング線は表示されません。

入力パラメタを持つプラグインパーツの場合，入力元のガイドパーツのポート（[図データ]）からプラグインパーツの入力パラメタ（プラグインパーツの左側のポート）にドラッグしてマッピング線を引きます。

ガイドパーツの値が入力パラメタとしてプラグインに渡されるようになります。

出力パラメタを持つプラグインパーツの場合，プラグインパーツの出力パラメタ（プラグインパーツの右側のポート）から出力先のガイドパーツにドラッグしてマッピング線を引きます。

プラグインの保持する値が出力パラメタとしてガイドパーツに渡されるようになります。

補足事項

マッピング線は，次の図に示すように色つきの矢印で表示されます。それぞれのマッピング線は色が異なるため，マッピング線同士が交差していても区別しやすくなっています。

一つのガイドパーツからは，複数の入力パラメタにマッピング線を引けます。また，一つの出力パラメタから複数のガイドパーツにマッピング線を引くこともできます。

複数の出力パラメタから一つのガイドパーツにマッピング線を引くことはできません。

プラグインパーツのポートには，マッピング線を引かないこともできます。

プラグインパーツを配置した場合は，プラグインパーツに一つもマッピング線が引かれていない状態でも，業務編集画面でプラグインを配置したノード間が遷移すると，プラグインの処理が呼び出されます。

ガイドパーツの値に関する注意事項

ガイド領域でユーザが入力した値は，ガイドパーツごとに一つの値が共有されます。このため，合流ノードを含む業務フローの場合，一度表示したプロセスノードを別のルートを通って再度表示すると，最初にそのプロセスノードを表示したとき入力した値がそのまま利用されます。

ユーザプラグインの場合は，条件に応じてキャッシュ値を変更することもできます。条件に応じてキャッシュ値を変更するプラグインの開発については，マニュアル「ナビゲーション プラットフォーム 開発ガイド」を参照してください。

親子関係があるドロップダウンパーツと関連づける場合の注意事項

親子関係があるドロップダウンパーツとプラグインパーツを関連づける場合，親ドロップダウンに関連づけるパラメタが子ドロップダウンに関連づけるパラメタよりも上になるように設定してください。親子ドロップダウンのパラメタは連続していなくてもかまいません。

出力パラメタ（プラグインパーツの右側のポート）を親子関係があるドロップダウンパーツと関連づける場合の例を次に示します。

図5‒1　親子関係があるドロップダウンパーツと関連づける場合の例

この例では，「parameter1」を親ドロップダウンに，「parameter2」を子ドロップダウンに関連づけています。親子ドロップダウンのパラメタが連続していなくてもよいので，例えば「parameter3」を子ドロップダウンに関連づけることもできます。

なお，出力パラメタだけでなく，入力パラメタを親子関係があるドロップダウンパーツと関連づける場合も，ここで説明した注意事項に従ってください。

プラグインを修正した場合の操作

関連づけが完了したあとにプラグインを修正した場合，修正後のプラグインに対応するプラグインパーツを再配置して，マッピング線を引き直す必要があります。

なお，ユーザプラグインを修正した場合は，システム管理者に問い合わせてください。システム管理者が更新処理を実施する必要があります。

5.4　データストアプラグインパーツ

データストアプラグインパーツの使い方や画面について説明します。

5.4.1　データストアプラグインパーツとは

データストアプラグインパーツとは，ガイドパーツ間でデータの受け渡しをするためのプラグインです。

5.4.2　データストアプラグインパーツの使い方

データストアプラグインパーツは，受け渡すための入力値を持つガイドパーツがあるガイド領域と，入力値を受け取るガイドパーツがあるガイド領域の両方に配置します。データストアプラグインパーツは，例えば次のような場合に使用すると効果的です。

入力結果や選択結果を確認しながら，利用者に作業を進めてほしい

利用者に何度も入力や選択の手間を掛けたくない

ポイント

固定テキストパーツは，利用者がデータを入力するパーツではありませんが，固定テキストパーツの表示文字列の値は，入力値としてデータストアプラグインパーツで受け渡しができます。

表示文字列に何も指定していない固定テキストパーツに対して，データストアプラグインパーツの出力側からマッピング線を引くと，対応する入力パラメタ側にマッピング線が引かれているガイドパーツの入力値が表示されます。例えば，プロセスノードAのテキストボックスに入力した情報（入力値）を，プロセスノードBに固定テキストとして表示（出力）できます。

データストアプラグインに入力または出力する値について，ガイドパーツごとに次に示します。

表5‒2　ガイドパーツからデータストアプラグインへの入力値とデータストアプラグインからガイドパーツへの出力結果

ガイドパーツの種類

データストアプラグインへの入力値

ガイドパーツへの出力結果

固定テキスト

固定テキストに表示した文字列が入力される。

固定テキストに文字列が出力される。

テキストボックス

テキストボックスに入力した文字列が入力される。

テキストボックスに文字列が出力される。

テキストエリア

テキストエリアに入力した文字列が入力される。

テキストエリアに文字列が出力される。

ラジオボタン

チェックされたラジオボタンの値が入力される。

対応するラジオボタンがチェック状態になる。

チェックボックス

チェックボックスのチェック状態によって次の値が入力される。

チェック状態の場合

true

未チェック状態の場合

false

値が「true」の場合だけ，チェックボックスがチェック状態になる。

それ以外の値の場合はチェック状態にならない。

ドロップダウン

選択状態のラベルに対応する値が入力される。

選択状態にしたいラベルに対応する値が出力される。

ハイパーリンク

［属性の設定］画面で指定したアンカーの文字列とURLとを改行コード（¥r¥n）で連結した値が入力される。

アンカーの文字列とURLとを改行コード（¥r¥n）で連結した値※1が出力される。

画像

［属性の設定］画面で指定した画像パーツのURLと画像の説明（［ツールチップ］テキストボックスの値）とを改行コード（¥r¥n）で連結した値※2が入力される。

画像パーツに設定するURLと画像の説明（［ツールチップ］テキストボックスに入力される値）とを改行コード（¥r¥n）で連結した値※3が出力される。

インラインフレーム

インラインフレームを表示するためのURLが入力される。

インラインフレームを表示するためのURLが出力される。

HTML

HTMLパーツの［HTMLソース文字列］に設定されている内容のうち，テキストボックス，パスワードボックス，hidden，チェックボックス，ラジオボタン，セレクトボックス，テキストエリアのname属性およびvalue属性を取得してエンコードした文字列が入力される。

HTMLパーツの［HTMLソース文字列］に設定する値が出力される。

注※1

出力される値については次の注意事項があります。

値がnull，空文字，または改行コードだけの場合は，空文字が出力されます。

改行コードがない場合は，すべてアンカーの文字列として処理されます（URLには空文字が出力されます）。

改行コードが二つ以上ある場合は，3行目以降の値が無視されます。

注※2

ツールチップが未設定（空文字）の場合，入力値は「URL＋改行コード（¥r¥n）」となります。URLだけを切り出したい場合は，改行コードに注意してください。

注※3

出力される値については次の注意事項があります。

値がnullの場合は，空文字が出力されます。

改行コード（¥r¥n）がない場合は，すべてURLとして扱われます。ツールチップには空文字が出力されます。

改行コードが二つ以上ある場合は，3行目以降の値が無視されます。

5.4.3　データストアプラグインの使用例

ナビゲーション プラットフォームが提供するデータストアプラグインは，一方のガイドパーツの入力値を，もう一方のガイドパーツで利用するために使います。データストアプラグインの使用例を次に示します。

使用例の条件

使用例は，次のような業務フローを前提に説明します。

「会員登録」というプロセスノードで，氏名と住所を入力する

「登録内容の確認」というプロセスノードで，入力した氏名と住所の内容が正しいかどうか確認する

「登録内容の確認」での確認の結果，内容が間違っていた場合は訂正入力できるようにする

「登録内容の確認」での確認の結果，内容が間違っていた場合は，「登録内容の訂正」というプロセスノードで訂正入力できるようにする

「登録内容の訂正」で内容を訂正した場合は，「登録内容の訂正結果の確認」というプロセスノードで，訂正後の内容を確認する

図5‒2　「会員登録」のガイド領域の例

この図のとおりに設定すると，「氏名」のテキストボックスに入力された値は，データストアプラグインに渡されて，入力側の「parameter1」として保存されます。同様に，「住所」のテキストボックスに入力された値は，入力側の「parameter2」として保存されます。

図5‒3　「登録内容の確認」のガイド領域の例

この図のとおりに設定すると，入力側の「parameter1」として保存されていた値が，「氏名」の固定テキストに表示されます。同様に，入力側の「parameter2」として保存されていた値は，「住所」の固定テキストに表示されます。

図5‒4　「登録内容の訂正」のガイド領域の例

この図のとおりに設定すると，「氏名（訂正後）」のテキストボックスに入力された値は，データストアプラグインに渡されて，入力側の「parameter1」が更新されます。同様に，「住所（訂正後）」のテキストボックスに入力された値で，入力側の「parameter2」が更新されます。

図5‒5　「登録内容の訂正結果の確認」のガイド領域の例

この図のとおりに設定すると，入力側の「parameter1」の更新された値が，「氏名」の固定テキストに表示されます。同様に，入力側の「parameter2」の更新された値は，「住所」の固定テキストに表示されます。

5.4.4　［属性の設定］画面（データストアプラグインパーツ）の項目

図5‒6　［属性の設定］画面（データストアプラグインパーツから表示させた場合）

［属性の設定］画面の各項目について説明します。

(1)　［パラメタ名］テキストボックス

パラメタ名を64文字以内で入力します。次の場合はエラーになります。

半角英数字，半角アンダースコア（_），ドット（.），スペース（ ），半角ハイフン（-）以外の文字列を入力した場合

指定したパラメタ名がすでに存在している場合

(2)　［パラメタ名のツールチップ（パラメタの説明）］テキストエリア

パラメタの説明を64文字以内で入力します。制御文字も入力できます。

次の場合はエラーになります。

64文字を超える文字列を入力した場合

ASCIIコード上の0x00〜0x09，0x0B，0x0C，0x0E〜0x1F，および0x7Fを含む文字列を入力した場合

なお，制御文字も1文字として扱われるため，例えば改行コード（¥r¥n）を入力した場合は2文字分となります。

(3)　［追加］ボタン

パラメタを追加します。パラメタはいちばん下の行に追加されます。

(4)　［削除］ボタン

［削除］ボタンのある行のパラメタを削除します。

5.5　JP1/AOサービス実行プラグインパーツ

JP1/AOサービス実行プラグインパーツの使い方や画面について説明します。

5.5.1　JP1/AOサービス実行プラグインパーツとは

JP1/AOサービス実行プラグインパーツとは，業務コンテンツからJP1/AOのサービスを実行するためのプラグインです。なお，このプラグインでは，JP1/AOのサービスを即時実行しかできません。遅延実行になるおそれがある場合は，JP1/AO URL出力プラグインパーツを利用してください。

5.5.2　JP1/AOサービス実行プラグインパーツの使い方

JP1/AOサービス実行プラグインは，JP1/AOサービス実行プラグインパーツが配置されているガイド領域のノードから次のノードへ遷移するタイミングで実行されます。

例えば，ノードAのガイド領域に示す操作によってJP1/AOサービスを実行するとします。この場合は，ノードAにJP1/AOサービス実行プラグインパーツを配置してください。利用者がガイド領域の説明に従ってノードAから次のノードBに進むと，自動的にJP1/AOサービスが実行されます。

JP1/AOサービス実行プラグインパーツの入力パラメタにつなげられるガイドパーツを次に示します。

固定テキストパーツ

プラグインパーツに表示文字列を受け渡します。

テキストボックスパーツ

プラグインパーツに初期値または入力された文字列を受け渡します。

ラジオボタンパーツ

ラジオボタングループ内で選択状態のラジオボタンの値をプラグインパーツに受け渡します。選択状態のラジオボタンがない場合は，空文字を受け渡します。

ドロップダウンパーツ

選択されているラベルに対応する値をプラグインパーツに受け渡します。

これらのガイドパーツから受け取った値は，JP1/AOのサービス実行の際のタスク名やプロパティ値などとして扱われます。

タスク名やプロパティ値が固定の場合は，JP1/AOサービス実行プラグインパーツの［属性の設定］画面で設定します。タスク名やプロパティ値を動的に変える必要がある場合は，［属性の設定］画面での設定に加えて，テキストボックスなどのガイドパーツを入力パラメタにつないでおきます。これによって，利用者が入力した値に従ってJP1/AOのサービスが実行されるようになります。

5.5.3　［属性の設定］画面（JP1/AOサービス実行プラグインパーツ）の項目

図5‒7　［属性の設定］画面（JP1/AOサービス実行プラグインパーツから表示させた場合）

［属性の設定］画面の各項目について説明します。

(1)　［リソースグループ名］テキストボックス

JP1/AOのサービスのリソースグループ名を63文字以内で指定します。使用できる文字は，半角英数字および半角アンダースコア「_」です。

ただし，「All Resources」を指定する場合だけ，半角スペースも使用できます。

(2)　［サービス名］テキストボックス

JP1/AOのサービスのサービス名を64文字以内で入力します。次に示す文字は使用できません。

制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F〜0x9F）

特殊文字（「&」，「|」，「!」，「<」，「>」，「^」，「%」，「*」，「?」）

(3)　［タスク名］テキストボックス

JP1/AOのサービスのタスク名を128文字以内で入力します。次に示す文字は使用できません。

制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F〜0x9F）

特殊文字（「&」，「|」，「!」，「<」，「>」，「^」，「%」，「*」，「?」）

(4)　［タスクの説明］テキストボックス

JP1/AOのサービスのタスクに対する説明を256文字以内で入力します。次に示す文字は使用できません。

制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F〜0x9F）

特殊文字（「&」，「|」，「!」，「<」，「>」，「^」，「%」，「*」，「?」）

(5)　プロパティの設定領域

［プロパティキー］テキストボックス

JP1/AOのサービスで使用するプロパティキーを64文字以内で入力します。ここで指定した内容は，ガイド領域に配置したJP1/AOサービス実行プラグインパーツの［パーツからの入力］に表示されます。

使用できる文字は，半角英数字または次に示す記号です。

半角ハイフン「-」

半角ピリオド「.」

半角アンダースコア「_」

［プロパティ値］テキストボックス

JP1/AOのサービスで使用するプロパティの値を256文字以内で入力します。次に示す文字は使用できません。

制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F〜0x9F）

特殊文字（「&」，「|」，「!」，「<」，「>」，「^」，「%」，「*」，「?」）

［プロパティのツールチップ（プロパティの説明）］テキストボックス

ガイド領域に配置したJP1/AOサービス実行プラグインパーツの［パーツからの入力］に表示されるプロパティキーに対する説明を64文字以内で指定します。次に示す文字は使用できません。

ASCIIコード上の0x00〜0x09，0x0B，0x0C，0x0E〜0x1F，および0x7F

［追加］ボタン

クリックするとプロパティの設定領域の最終行に新しい行が追加されます。最大行数は50行です。

［削除］ボタン

クリックすると行が削除されます。

5.6　JP1/AO URL出力プラグインパーツ

JP1/AO URL出力プラグインパーツの使い方や画面について説明します。

5.6.1　JP1/AO URL出力プラグインパーツとは

JP1/AO URL出力プラグインパーツとは，JP1/AOのURLを取得して，業務コンテンツからJP1/AOのメイン画面または［サービス実行］ダイアログボックスにアクセスするためのプラグインです。

［サービス実行］ダイアログボックスの場合は，設定によって必要なプロパティ値が入力済みの画面を表示することもできます。

5.6.2　JP1/AO URL出力プラグインパーツの使い方

JP1/AO URL出力プラグインパーツは，次に示すガイド領域に配置します。

JP1/AOのURLをリンクとして表示するためのハイパーリンクパーツがあるガイド領域（必須）

プラグインパーツに受け渡すための入力値を持つガイドパーツがあるガイド領域（利用者が入力した値を［サービス実行］ダイアログボックスに表示する場合は必須）

JP1/AO URL出力プラグインパーツの出力パラメタにつなげるガイドパーツは，ハイパーリンクパーツだけです。一方，JP1/AO URL出力プラグインパーツの入力パラメタには，次に示すガイドパーツをつなぐことができます。

固定テキストパーツ

プラグインパーツに表示文字列を受け渡します。

テキストボックスパーツ

プラグインパーツに初期値または入力された文字列を受け渡します。

ラジオボタンパーツ

ラジオボタングループ内で選択状態のラジオボタンの値をプラグインパーツに受け渡します。選択状態のラジオボタンがない場合は，空文字を受け渡します。

ドロップダウンパーツ

選択されているラベルに対応する値をプラグインパーツに受け渡します。

これらのガイドパーツから受け取った値は，［サービス実行］ダイアログボックスを表示する際のプロパティ値として扱われます。

プロパティ値が固定の場合は，JP1/AO URL出力プラグインパーツの［属性の設定］画面で設定します。プロパティ値を動的に変える必要がある場合は，［属性の設定］画面での設定に加えて，テキストボックスなどのガイドパーツを入力パラメタにつないでおきます。これによって，利用者が入力した値が反映された状態のJP1/AOの［サービス実行］ダイアログボックスが表示されるようになります。

参考

表示するJP1/AOの画面の決め方

JP1/AOサービス実行プラグインを利用してJP1/AOのサービスを実行したあとに，実行結果を確認するためにJP1/AOの画面を表示する場合は，メイン画面を表示してください。メイン画面から表示できるタスクの一覧で，サービスの実行結果を確認できます。

日時を指定してJP1/AOサービスを実行したい場合は，JP1/AOサービス実行プラグインは利用できないため，［サービス実行］ダイアログボックスを表示する必要があります。

5.6.3　［属性の設定］画面（JP1/AO URL出力プラグインパーツ）の項目

図5‒8　［属性の設定］画面（JP1/AO URL出力プラグインパーツから表示させた場合）

［属性の設定］画面の各項目について説明します。

(1)　［アンカーの文字列］テキストボックス

アンカー表示させる文字列を入力します。デフォルトでは「Hyperlink」と表示されます。アンカーの文字列は必ず入力してください。次の場合はエラーになります。

1,024バイトを超える文字列を入力した場合（全角の場合は340文字以内で入力してください）

空白文字列を入力した場合

ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7Fを含む文字列を入力した場合

(2)　［サービスを実行するための画面を表示する。］チェックボックス

JP1/AOの［サービス実行］ダイアログボックスを表示するかどうかを指定します。チェックされていない場合は，JP1/AOのメイン画面を表示する設定になります。

このチェックボックスをチェックすると，プロパティの設定領域が表示されます。チェックを外すと，プロパティの設定領域は非表示になり，設定済みのプロパティ情報はすべて削除されます。

JP1/AOの画面については，マニュアル「JP1/Automatic Operation 画面・コマンドリファレンス」を参照してください。

(3)　［リソースグループ名］テキストボックス

JP1/AOのサービスのリソースグループ名を63文字以内で指定します。

デフォルト値から変更する場合，使用できる文字は，半角英数字および半角アンダースコア「_」です。

(4)　［サービス名］テキストボックス

JP1/AOのサービスのサービス名を64文字以内で入力します。次に示す文字は使用できません。

制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F〜0x9F）

特殊文字（「&」，「|」，「!」，「<」，「>」，「^」，「%」，「*」，「?」）

(5)　プロパティの設定領域

［サービスを実行するための画面を表示する。］チェックボックスがチェックされている場合だけ表示される領域です。

［プロパティキー］テキストボックス

JP1/AOのサービスで使用するプロパティキーを64文字以内で入力します。ここで指定した内容は，ガイド領域に配置したJP1/AOサービス実行プラグインパーツの［パーツからの入力］に表示されます。

使用できる文字は，半角英数字または次に示す記号です。

半角ハイフン「-」

半角ピリオド「.」

半角アンダースコア「_」

［プロパティ値］テキストボックス

JP1/AOのサービスで使用するプロパティの値を256文字以内で入力します。次に示す文字は使用できません。

制御文字（ASCIIコード上の0x00〜0x1Fと0x7F〜0x9F）

特殊文字（「&」，「|」，「!」，「<」，「>」，「^」，「%」，「*」，「?」）

［プロパティのツールチップ（プロパティの説明）］テキストボックス

ガイド領域に配置したJP1/AOサービス実行プラグインパーツの［パーツからの入力］に表示されるプロパティキーに対する説明を64文字以内で指定します。次に示す文字は使用できません。

ASCIIコード上の0x00〜0x09，0x0B，0x0C，0x0E〜0x1F，および0x7F

［追加］ボタン

クリックするとプロパティの設定領域の最終行に新しい行が追加されます。最大行数は20行です。

［削除］ボタン

クリックすると行が削除されます。

5.7　JP1イベント対処状況変更プラグインパーツ

JP1イベント対処状況変更プラグインパーツの使い方や画面について説明します。

5.7.1　JP1イベント対処状況変更プラグインパーツとは

JP1イベント対処状況変更プラグインパーツとは，JP1/IMが管理しているJP1イベントの対処状況を変更するためのプラグインです。

5.7.2　JP1イベント対処状況変更プラグインパーツの使い方

JP1イベント対処状況変更プラグインパーツは，JP1/IMまたはJP1/IM-SSから呼び出す業務コンテンツで使用してください。JP1イベント対処状況変更プラグインは，JP1イベント対処状況変更プラグインパーツが配置されているガイド領域のノードから次のノードへ遷移するタイミングで実行されます。

例えば，ノードAのガイド領域に示す操作によってJP1イベントの状態を「対処済」に変更するとします。この場合は，ノードAにJP1イベント対処状況変更プラグインパーツを配置してください。利用者がガイド領域の説明に従ってノードAから次のノードBに進むと，自動的にJP1イベントの状態が更新されます。

なお，JP1イベント対処状況変更プラグインには，入力パラメタも出力パラメタもないため，ガイドパーツとの関連づけは不要です。ガイド領域に配置し，変更後のJP1イベントの状態を設定するだけで使用できます。

5.7.3　JP1イベント対処状況変更プラグインパーツを使用するときの注意事項

JP1/IMでエージェントホスト上のJP1イベントからナビゲーション プラットフォームを呼び出した場合，JP1イベント対処状況変更プラグインが実行されると，エラーが発生します。

このエラーを防止するため，JP1イベント対処状況変更プラグインパーツを使用する場合は，次の点を考慮して業務コンテンツを作成してください。

分岐合流ノードを利用して，JP1イベント対処状況変更プラグインパーツを配置したノードを経由しないルートを持つ構成のフローを検討する。

JP1イベント対処状況変更プラグインパーツを配置したノードの直前のノードのガイド領域に，JP1イベント情報出力プラグインパーツを配置する。

操作中の業務コンテンツがJP1/IMマネージャーとJP1/IMエージェントのどちらから呼び出されたのかを示す情報をガイド領域に表示できます。

5.7.4　［属性の設定］画面（JP1イベント対処状況変更プラグインパーツ）の項目

図5‒9　［属性の設定］画面（JP1イベント対処状況変更プラグインパーツから表示させた場合）

［属性の設定］画面の各項目について説明します。

(1)　対処状況種別のラジオボタン

JP1イベントの対処状況をどのように変更するのかを，次の中から選択して指定します。

未対処

保留

処理中

対処済

5.8　JP1イベント情報出力プラグインパーツ

JP1イベント情報出力プラグインパーツの使い方や画面について説明します。

5.8.1　JP1イベント情報出力プラグインパーツとは

JP1イベント情報出力プラグインパーツとは，JP1/IMまたはJP1/IM-SSが管理しているイベントIDやプロダクト名などのJP1イベント情報を表示するためのプラグインです。

5.8.2　JP1イベント情報出力プラグインパーツの使い方

JP1イベント情報出力プラグインパーツは，JP1/IMまたはJP1/IM-SSから呼び出す業務コンテンツで使用してください。

JP1イベント情報出力プラグインパーツには，出力パラメタしかありません。出力パラメタには，次に示すガイドパーツをつなぐことができます。

固定テキストパーツ

プラグインパーツから受け取った値を表示文字列として表示します。

テキストボックスパーツ

プラグインパーツから受け取った値を表示文字列として表示します。

テキストエリアパーツ

プラグインパーツから受け取った値を表示文字列として表示します。

ラジオボタンパーツ

ラジオボタングループ内にプラグインパーツから受け取った値と同じ値のラジオボタンがある場合は，そのラジオボタンを選択状態に変更します。

ドロップダウンパーツ

ラベルに対応する値がプラグインパーツから受け取った値と同じ選択項目がある場合は，その選択項目のラベルを表示します。

HTMLパーツ

プラグインパーツから受け取った値をHTMLソース文字列と見なして，HTMLに変換して表示します。

なお，JP1イベント情報出力プラグインパーツの出力パラメタの名称は固定値のため，変更はできません。

5.8.3　JP1イベント情報出力プラグインパーツで出力できるイベント情報

JP1イベント情報出力プラグインパーツの出力パラメタと対応するJP1イベントの内容を次に示します。

表5‒3　JP1イベント情報出力プラグインパーツの出力パラメタ一覧

出力パラメタ名

出力される値

mngHostName

JP1/IMのホスト名

eventId

イベントID

evSeqNo

JP1/IMマネージャーの場合

イベントDB内通し番号

JP1/IMエージェントの場合

-1

evSrcSvName※

発行元イベントサーバ名

productName

プロダクト名

message

メッセージ

svType

JP1/IMマネージャーの場合

マネージャー

JP1/IMエージェントの場合

エージェント

注

JP1/IMのホスト名以外の値は，JP1イベントです。出力されるJP1イベントの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」を参照してください。

注※

発行元ホストを引き継ぐ場合は，JP1/IMで発行元ホストのマッピングを有効にしてください。設定する手順については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド」を参照してください。

5.9　JP1/IM-SS URL出力プラグインパーツ

JP1/IM-SS URL出力プラグインパーツの使い方や画面について説明します。

5.9.1　JP1/IM-SS URL出力プラグインパーツとは

JP1/IM-SS URL出力プラグインパーツとは，JP1/IM-SSのURLを取得して，業務コンテンツからJP1/IM-SSの案件をプレビューする画面または［案件編集］画面にアクセスするためのプラグインです。

5.9.2　JP1/IM-SS URL出力プラグインパーツの使い方

JP1/IM-SS URL出力プラグインパーツは，JP1/IM-SSから呼び出す業務コンテンツで使用してください。JP1/IM-SS URL出力プラグインパーツは，JP1/IM-SSのURLをリンクとして表示するためのハイパーリンクパーツがあるガイド領域に配置します。

5.9.3　［属性の設定］画面（JP1/IM-SS URL出力プラグインパーツ）の項目

図5‒10　［属性の設定］画面（JP1/IM-SS URL出力プラグインパーツから表示させた場合）

［属性の設定］画面の各項目について説明します。

(1)　［アンカーの文字列］テキストボックス

アンカー表示させる文字列を入力します。デフォルトでは「Hyperlink」と表示されます。アンカーの文字列は必ず入力してください。次の場合はエラーになります。

1,024バイトを超える文字列を入力した場合（全角の場合は340文字以内で入力してください）

空白文字列を入力した場合

ASCIIコードの0x00〜0x1Fと0x7Fを含む文字列を入力した場合

(2)　表示画面のラジオボタン

どちらのJP1/IM-SSの画面を表示するのかを次の中から選択して指定します。

案件プレビュー画面

案件編集画面

JP1/IM-SSの画面については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Service Support 操作ガイド」を参照してください。

5.10　プラグインを使用している業務コンテンツの設定情報を取得する

プラグインを使用している業務コンテンツでは，プラグインパーツのマッピングに関する情報を一覧形式で確認できます。プラグインパーツのマッピングに関する情報を出力したファイルがマッピング一覧ファイルです。

マッピング一覧ファイルを取得する手順を次に説明します。

メニュー領域で，プラグインパーツを含む業務コンテンツを選択します。

ツールバーの［マッピング一覧］ボタンを選択します。

マッピング一覧ファイルが作成され，［ファイルのダウンロード］ダイアログが表示されます。

任意の保存先を指定して，ファイルを保存します。

5.10.1　マッピング一覧ファイルの形式

(1)　ファイル名

PluginMappings.txt

なお，ファイルの保存時に任意のファイル名に変更できます。

(2)　文字コード

UTF-8

(3)　形式

ファイルの先頭にヘッダ情報が出力され，続いて，次の形式でプラグインパーツのマッピングに関する情報が出力されます。

[プラグイン名]<T>[パラメタ種別]<T>[パラメタ名]<T>[ノードID]<T>[ノード名]<T>[パーツID]<CR><LF>

（凡例）

<T>：タブ文字

<CR><LF>：終端文字（0x0D，0x0A）

5.10.2　マッピング一覧ファイルの出力項目

マッピング一覧ファイルの出力項目の詳細を次の表に示します。

表5‒4　マッピング一覧ファイルの出力項目の詳細

項目

説明

プラグイン名

プラグインの名称が出力されます。

パラメタ種別

プラグインのパラメタのうち，ガイドパーツからの入力またはプラグインからの出力のどちらのマッピング情報かを表す文字列が出力されます。

ガイドパーツからの入力パラメタの場合

input

プラグインからの出力パラメタの場合

output

なお，プラグインのパラメタが一つもない場合は空文字が出力されます。

パラメタ名

プラグインのパラメタ名が出力されます。

プラグインのパラメタが一つもない場合は空文字が出力されます。

ノードID

プラグインが配置されているノードのIDが出力されます。

ノード名

プラグインが配置されているノードの名称が出力されます。

パーツID

プラグインのパラメタに値を渡す，または値を受け取るガイドパーツのパーツIDが出力されます。

ただし，次に示すどちらかの条件に当てはまる場合は空文字が出力されます。

プラグインのパラメタが一つもない

プラグインのパラメタに値を渡す，または値を受け取るガイドパーツが一つもない

5.10.3　マッピング一覧ファイルの出力例

マッピング一覧ファイルの出力例を次に示します。

6　業務コンテンツの運用

この章では，完成した業務コンテンツを利用者に公開して運用していくに当たって必要なことを説明します。いったん公開した業務コンテンツを削除したり，更新したりする方法についても説明します。

6.1　業務コンテンツを公開する方法について

業務コンテンツの公開は，コンテンツ管理者の権限を持つユーザが行います。完成した業務コンテンツを公開して，利用者が操作できるようにするには，次の作業を実施する必要があります。

業務コンテンツを公開する

想定している利用者が業務コンテンツにアクセスできるかどうか，アクセス権グループまたはJP1資源グループを確認する

業務コンテンツを公開しても，アクセス権のない利用者は業務コンテンツを参照できません。また，アクセス権グループまたはJP1資源グループが正しく設定されていたとしても，業務コンテンツが公開されていないと，利用者は業務コンテンツを参照できません。業務コンテンツを確実に公開するためには，業務コンテンツが公開されていることと，アクセス権グループまたはJP1資源グループが正しく設定されていることの2点を確認してください。

業務コンテンツを公開すると，その版には[図データ]のアイコンが付きます。

公開された版のことを公開版と呼び，全部で5個保存できます。公開版が6個以上になった場合，いちばん古い版から削除されます。[図データ]（［公開中］アイコン）が付いている版は，現在公開中の公開版であることを表します。

ポイント

コンテンツ管理者が業務コンテンツに設定できるのは，コンテンツ管理者として定義されているアクセス権グループまたはJP1資源グループだけです。また，アクセス権グループの定義内容そのものを変更する必要がある場合は，システム管理者に依頼してください。JP1資源グループの定義内容の変更については，JP1/Baseのシステム管理者に依頼してください。

編集環境が実行環境を兼ねる環境では，コンテンツ管理者が業務コンテンツの公開を完了した時点で，利用者はその業務コンテンツを操作できるようになります。

編集環境と実行環境が分かれている場合は，コンテンツ管理者が編集環境で業務コンテンツを公開したあと，システム管理者が編集環境の業務コンテンツのデータをエクスポートして，実行環境へインポートする必要があります。実行環境へのインポートが完了した時点で，利用者は公開された業務コンテンツを操作できるようになります。

6.1.1　業務コンテンツを公開する

業務編集画面のメニュー領域で，公開したい業務コンテンツのチェックボックスをチェックします。

［公開］メニューを選択します。

［公開する業務コンテンツの確認］画面が表示されます。

［コメント］テキストボックスに，業務コンテンツに関するコメントを入力します。

コメント入力時の注意事項

入力したコメントは，業務コンテンツのコメントとして上書きされます。［コメント］テキストボックスに何も入力しない状態だと，空欄の状態で上書きされるため，業務コンテンツのコメントが空欄となります。業務コンテンツに入力されたコメントを残しておきたい場合は，入力済みのコメントをコピーし，［コメント］テキストボックスに貼り付けてください。

［公開］ボタンをクリックします。

業務コンテンツが公開されます。

ポイント

公開した業務コンテンツは，最大で5つの履歴を持てます。ただし，次の業務コンテンツの情報は，変更しても履歴が残りません。

業務コンテンツの名称

業務コンテンツの所属グループ名

業務コンテンツに設定されているアクセス権グループまたはJP1資源グループ

業務コンテンツのコメント

これらの情報は変更の履歴が残らないため，情報を変更しても差分表示画面に変更点として表示されません。また，これらの情報だけを変更した場合，業務コンテンツの情報が上書きされるだけで，版の数は増えません。

6.1.2　［公開する業務コンテンツの確認］画面の項目

［公開する業務コンテンツの確認］画面を次に示します。

図6‒1　［公開する業務コンテンツの確認］画面

［公開する業務コンテンツの確認］画面の各項目について説明します。

(1)　［コメント］テキストボックス

業務コンテンツの公開に当たって，コメントとして残しておきたい情報を入力します。入力したコメントは業務コンテンツのコメントに上書きされます。コメントは［版の詳細］画面で確認できます。複数の業務コンテンツを選択して公開する場合は，ここで入力したコメントが，それぞれの業務コンテンツのコメントに上書きされます。

(2)　［公開する業務コンテンツの一覧］

公開する業務コンテンツが一覧で表示されます。

(3)　［公開］ボタン

クリックすると，［公開する業務コンテンツの一覧］に表示されている業務コンテンツが，業務実行画面に表示されるようになります。

(4)　［キャンセル］ボタン

クリックすると，［公開する業務コンテンツの確認］画面が閉じます。業務コンテンツは公開されません。また，入力したコメントも変更されません。

6.2　業務コンテンツを非公開にする方法について

業務コンテンツを非公開にする作業は，コンテンツ管理者の権限を持つユーザが行います。いったん公開した業務コンテンツを非公開にして，利用者が操作できないようにする方法は，次の2種類です。

業務コンテンツを非公開に変更する

詳細な手順は，「6.2.1　業務コンテンツを非公開にする」を参照してください。

業務コンテンツを削除する

一時的に業務コンテンツを非公開にするだけの場合は，業務コンテンツの非公開で対応してください。ただし，業務コンテンツの内容を更新する目的で，業務コンテンツを非公開にする必要はありません。公開中の業務コンテンツに影響することなく，業務コンテンツの内容を更新できるためです。

業務の内容が変更になり，業務コンテンツが不要になったなどの理由で，再度業務コンテンツを公開する必要がない場合は，業務コンテンツを削除するのが最も簡単な方法です。ただし，削除した業務コンテンツは元に戻せないため，削除する前に「6.2.3　公開済みの業務コンテンツを削除する前に確認すること」の内容をよく確認するようにしてください。

ポイント

編集環境が実行環境を兼ねる環境では，コンテンツ管理者が非公開にする作業を完了した時点で，利用者はその業務コンテンツを操作できなくなります。

編集環境と実行環境が分かれている場合は，コンテンツ管理者が編集環境で業務コンテンツを非公開にしたあと，システム管理者が編集環境の業務コンテンツのデータをエクスポートして，実行環境へインポートする必要があります。実行環境へのインポートが完了した時点で，利用者は非公開となった業務コンテンツを操作できなくなります。

6.2.1　業務コンテンツを非公開にする

業務編集画面のメニュー領域で，非公開に変更したい業務コンテンツのチェックボックスをチェックして，［非公開］メニューを選択します。

［非公開にする業務コンテンツの確認］画面が表示されます。

［コメント］テキストボックスに，業務コンテンツに関するコメントを入力します。

コメント入力時の注意事項

入力したコメントは，業務コンテンツのコメントとして上書きされます。［コメント］テキストボックスに何も入力しない状態だと，空欄の状態で上書きされるため，業務コンテンツのコメントが空欄となります。業務コンテンツに入力されたコメントを残しておきたい場合は，入力済みのコメントをコピーし，［コメント］テキストボックスに貼り付けてください。

［非公開］ボタンをクリックします。

業務コンテンツが非公開になります。

6.2.2　［非公開にする業務コンテンツの確認］画面の項目

［非公開にする業務コンテンツの確認］画面を次に示します。

図6‒2　［非公開にする業務コンテンツの確認］画面

［非公開にする業務コンテンツの確認］画面の各項目について説明します。

(1)　［コメント］テキストボックス

業務コンテンツの非公開に当たって，コメントとして残しておきたい情報を入力します。入力したコメントは業務コンテンツのコメントに上書きされます。コメントは［版の詳細］画面で確認できます。複数の業務コンテンツを選択して非公開にする場合は，ここで入力したコメントが，それぞれの業務コンテンツのコメントに上書きされます。

(2)　［非公開にする業務コンテンツの一覧］

非公開にする業務コンテンツが一覧で表示されます。

(3)　［非公開］ボタン

クリックすると，［非公開にする業務コンテンツの一覧］に表示されている業務コンテンツが，業務実行画面に表示されなくなります。

(4)　［キャンセル］ボタン

クリックすると，［非公開にする業務コンテンツの確認］画面が閉じます。業務コンテンツは非公開になりません。また，入力したコメントも変更されません。

6.2.3　公開済みの業務コンテンツを削除する前に確認すること

業務コンテンツを削除する前に，その業務コンテンツを再度公開する可能性があるかどうかを確認してください。

業務コンテンツを削除すると，元に戻すことはできません。そのため，再度公開する可能性がある業務コンテンツは，削除するのではなく，業務コンテンツを非公開にしてください。

なお，編集環境が実行環境を兼ねる環境で業務コンテンツを削除する場合は，対象の業務コンテンツを利用しているユーザがいないことを確認してから，削除を実行するようにしてください。

6.2.4　業務コンテンツを削除する

ナビゲーション プラットフォームにアクセスして，業務編集画面を表示します。

アクセスするURLについては，「1.6　ナビゲーション プラットフォームの画面にアクセスするためのURL」を参照してください。

メニュー領域で削除したい業務コンテンツのチェックボックスをチェックします。

複数の業務コンテンツを一度に削除したい場合は，削除したい業務コンテンツのチェックボックスをすべてチェックしてください。

［削除］メニューを選択します。

業務コンテンツを削除してもよいかを確認するダイアログが表示されます。

ダイアログで［OK］ボタンをクリックします。

業務コンテンツが削除されます。

削除した業務コンテンツで画像などを使用していた場合，必要に応じて不要になったファイルを削除します。

静的ファイルの削除手順については，「2.8.4　［ファイル管理／登録］画面を使用して静的ファイルを削除する」を参照してください。

6.3　業務コンテンツのグループを変更する方法について

業務コンテンツで使用するグループは，次の2種類があります。

業務コンテンツのグループ

業務コンテンツのグループを使うと，業務コンテンツを関連するキーワードで一まとめにして表示できます。例えば，業務コンテンツの数が多く，操作したい業務コンテンツが探しにくい場合に，業務に関連するキーワードでグループを作ってグルーピングすると，キーワードごとに整理されて見やすくなります。

業務コンテンツに設定されているアクセス権グループまたはJP1資源グループ

アクセス権グループまたはJP1資源グループを使うと，業務コンテンツの操作や参照をユーザごとに制限できます。例えば，利用者に特定の業務コンテンツだけを操作させる場合に，アクセス権グループまたはJP1資源グループで，業務コンテンツごとにアクセス権を設定すると，不要な業務コンテンツの操作を防げます。

グループを変更する作業は，コンテンツ管理者の権限を持つユーザが実行します。

6.3.1　業務コンテンツのグループを変更する

業務編集画面のメニュー領域で，グループを変更したい業務コンテンツのチェックボックスをチェックして，［グループ変更］メニューを選択します。

グループ名を入力するためのダイアログが表示されます。

ダイアログにグループ名を入力して，［OK］ボタンをクリックします。

チェックした業務コンテンツのグループが，入力したグループに変更されます。

複数の業務コンテンツのグループを一度に変更したい場合は，グループを変更したい業務コンテンツのチェックボックスをすべてチェックしてください。

6.3.2　業務コンテンツのグループを変更する場合のポイント

業務コンテンツのグループを変更する場合のポイントを次に示します。

編集が完了し，利用者に公開する業務コンテンツのグループ名は，業務コンテンツの内容，または業務コンテンツを利用するタイミングなど，利用者の視点に基づいたものにします。

グループ表示が有効な状態でグループ名を設定しなかったり，グループ名に空白を入力したりした業務コンテンツは，名称のないグループにまとめられます。名称のないグループだけ，または名称のないグループと編集中のグループだけの場合，業務編集画面ではグループ名を表示するためのエリアが空の状態で表示されますが，業務実行画面では何も表示されません。

業務コンテンツの数が少なく，グルーピングする必要がない場合は，すべての業務コンテンツでグループ名を空のままにしておくことで，次の図のように，業務実行画面からグループ名の表示欄が消え，業務コンテンツ名だけが表示されるようになります。

ただし，業務コンテンツのどれか一つにでもグループ名を設定した場合，グループ名を設定していない業務コンテンツにもグループ名の表示欄が表示されます。このとき，グループ名を設定していない業務コンテンツのグループ名の表示欄は，次の図のように空白となります。

6.3.3　業務コンテンツに設定されているアクセス権グループまたはJP1資源グループを確認する

設定されているアクセス権グループまたはJP1資源グループを確認できる業務コンテンツは，一度に一つだけです。確認の結果，アクセス権グループまたはJP1資源グループを変更する必要がある場合は，「2.4.1　業務コンテンツにアクセス権グループまたはJP1資源グループを設定する」を参照してください。

(1)　アクセス権グループを確認する

業務編集画面のメニュー領域で，対象の業務コンテンツのチェックボックスを一つだけチェックして，［権限の設定］メニューを選択します。

［権限の設定］画面が表示されます。［業務コンテンツに設定されているアクセス権グループ］一覧のチェックボックスが選択済みのアクセス権グループが，対象の業務コンテンツに現在設定されているアクセス権グループです。

アクセス権グループの名称をクリックします。

［アクセス権グループの確認］画面が表示されます。

［ID］列に業務コンテンツの公開対象となる利用者またはグループのIDがあるかどうかを確認します。

利用者のIDが不明な場合は，システム管理者に問い合わせてください。

［閉じる］ボタンをクリックして，［アクセス権グループの確認］画面を閉じて，［権限の設定］画面に戻ります。

［業務コンテンツに設定されているアクセス権グループ］一覧に表示されているすべてのアクセス権グループに対して，手順2.〜手順4.を繰り返します。

［アクセス権グループの確認］画面の［ID］列に，業務コンテンツの公開対象となる利用者またはグループのIDを含むアクセス権グループがあった場合は，［権限の設定］画面の［業務コンテンツに設定されているアクセス権グループ］一覧で，そのアクセス権グループのチェックボックスを選択します。

［アクセス権グループの確認］画面の［ID］列に，業務コンテンツの公開対象となる利用者またはグループのIDを含むアクセス権グループがなかった場合は，システム管理者にアクセス権グループの定義内容の変更を依頼します。

(2)　JP1資源グループを確認する

業務編集画面のメニュー領域で，対象の業務コンテンツのチェックボックスを一つだけチェックして，［資源の設定］メニューを選択します。

［資源の設定］画面が表示されます。

チェックボックスが選択済みのJP1資源グループ（チェックボックスがない場合はJP1資源グループの一覧に表示されているJP1資源グループ）が，対象の業務コンテンツに現在設定されているJP1資源グループです。

表示されているJP1資源グループに業務コンテンツの公開対象となる利用者が登録されているかどうかを，システム管理者に問い合わせます。

問い合わせの結果，表示されているJP1資源グループに業務コンテンツの公開対象となる利用者またはグループが登録されていた場合は，［資源の設定］画面の［業務コンテンツに設定されているJP1資源グループ］一覧で，そのJP1資源グループのチェックボックスを選択します。

問い合わせの結果，表示されているJP1資源グループに業務コンテンツの公開対象となる利用者が登録されていなかった場合は，システム管理者にJP1資源グループの定義内容の変更を依頼します。

6.3.4　［アクセス権グループの確認］画面の項目

［アクセス権グループの確認］画面を次に示します。

図6‒3　［アクセス権グループの確認］画面

［アクセス権グループの確認］画面の各項目について説明します。

(1)　［役割］列

アクセス権グループに割り当てられた役割が表示されます。「管理者」「編集者」「利用者」のどれかが表示されます。

(2)　［割り当て範囲］列

アクセス権グループに割り当てられている対象の範囲が表示されます。［ユーザ］，または［すべて］のどれかが表示されます。

(3)　［ID］列

アクセス権が設定された対象のIDが表示されます。

6.4　業務コンテンツの印刷

印刷できる業務コンテンツの内容や印刷する手順について説明します。

6.4.1　印刷できる業務コンテンツの内容

業務コンテンツのうち，タイトル，業務フロー領域，ガイド領域の内容を印刷できます。

なお，ガイド領域に表示されるボタンは印刷されません。分岐があるフローの場合は，フローの印刷結果とノードIDからガイド領域の印刷内容を確認してください。

印刷できる内容を説明します。

(1)　タイトル

業務名

印刷する業務コンテンツの名称です。

所属するグループ

印刷する業務コンテンツが所属するグループの名称です。

更新日時

業務コンテンツを最後に更新した日時です。「YYYY年MM月DD日hh時mm分ss秒」の形式で印刷されます。

業務コンテンツID

印刷する業務コンテンツの業務コンテンツIDです。業務コンテンツIDは，業務編集画面から印刷画面が呼び出された場合にだけ印刷されます。

(2)　業務フロー領域

ノードID

各ノードのノードIDです。ノードIDは，ツールバーの［ID表示］ボタンをクリックしたかどうかにかかわらず，常に印刷されます。

ノード，関連線

業務フロー領域に配置した各ノードと関連線です。

(3)　ガイド領域

ノードID

プロセスノードのノードIDです。

ノード名称

プロセスノードのノード名称です。

ガイドパーツ

ガイド領域に配置した各ガイドパーツです。

6.4.2　業務コンテンツを印刷する

Webブラウザの設定で「背景の色とイメージを印刷する」が有効になっていることを確認します。

業務編集画面，または業務実行画面のメニュー領域で，印刷したい業務コンテンツをクリックして表示します。

業務編集画面の場合はツールバーの[図データ]（［印刷］ボタン），業務実行画面の場合はヘッダ領域で［印刷］メニューをクリックします。

印刷画面が別ウィンドウで開きます。

なお，業務実行画面から開いた場合は次の内容が表示されません。

業務コンテンツID

業務フロー（業務実行画面で業務フロー領域を表示しない設定になっているとき）

［表示範囲］メニューで印刷画面の表示範囲を選択します。

「業務フロー」を選択すると業務フロー領域だけを，「ガイド」を選択するとガイド領域だけを印刷できます。初期状態では「すべて」が選択されています。

Webブラウザの印刷機能を使って，業務コンテンツを印刷します。

6.4.3　印刷画面の項目

印刷画面を次に示します。

図6‒4　印刷画面

印刷画面の各項目について説明します。

(1)　［表示範囲］メニュー

印刷画面の表示範囲を選択します。

［業務フロー］

業務フロー領域だけを印刷画面に表示します。

［ガイド］

ガイド領域だけを印刷画面に表示します。

［すべて］

業務フロー領域，ガイド領域の両方を印刷画面に表示します。

6.4.4　印刷に関する注意事項

業務コンテンツの印刷画面の表示および印刷結果に関する注意事項を次に示します。

(1)　印刷画面の表示に関する注意事項

Webブラウザによっては表示内容の拡大率を指定できますが，印刷画面では拡大率が100%以外の場合に正しく表示されないことがあります。

ガイド領域のテキストボックスパーツがパスワードボックスとして使用されている場合，初期値も空文字で表示されます。

ガイド領域にインラインフレームパーツがある場合，リンク先のファイルに記述されている処理を実行します。リンク先のファイルがフォーカスする処理を実装しているときは，印刷画面を開いたときにインラインフレームがフォーカスされた状態になります。

ドロップダウンパーツは，設定されたすべてのラベルを親子関係に関係なく表示します。

HTMLパーツのソースHTMLの内容に不正があった場合，動作は保証されません。

業務フロー領域およびガイド領域のパーツの一部が領域外にはみ出た場合，印刷画面では，はみ出した部分もすべて表示します。その結果，ヘッダ領域のロゴ画像や［表示範囲］メニューにパーツの一部が重なることがあります。

(2)　印刷結果に関する注意事項

業務フロー領域は1ページに収まるように倍率を調整してください。印刷物が複数ページにわたる場合，ページをまたぐ部分のパーツが正しく表示されないことがあります。ガイド領域が複数ページにわたる場合も同様に，ページをまたぐ部分のパーツが正しく表示されないことがあります。

画像パーツを除いたフローパーツの並び順では，常に関連線が最背面になります。［属性の設定］画面で，「前面／背面の並び順」を関連線より背面になるように設定した場合でも，印刷画面では常に前面に表示されます。

Internet Explorer 8またはInternet Explorer 9の場合，インラインフレームパーツが印刷されないことがあります。

Internet Explorer 10の場合，画像パーツが印刷されない場合があります。このとき，画像編集ソフトなどでExif情報を削除してから保存し直すと，印刷できるようになることがあります。

使用するプリンタおよびプリンタドライバによっては，印刷結果が画面で表示したとおりのフォントサイズにならないで，折り返し位置がずれる場合があります。

6.5　業務コンテンツに直接アクセスするURLを取得する

業務コンテンツに直接アクセスするURLを取得できます。取得したURLをブックマークすると，特定の業務コンテンツをブックマークから直接参照できるようになり便利です。

なお，システムの設定によっては，このメニューは表示されません。

業務実行画面で，URLを取得したい業務フローをクリックして表示します。

ヘッダ領域で［URL取得］メニューをクリックします。

メッセージが表示され，選択した業務コンテンツを表示するURLがクリップボードにコピーされます。

6.6　公開済みの業務コンテンツを更新する方法について

業務コンテンツを更新する作業は，コンテンツ管理者またはコンテンツ編集者の権限を持つユーザが行います。業務コンテンツの更新したい項目によって，必要な権限が次のように異なります。

業務コンテンツの内容を更新する

業務フローやガイド領域などの更新：コンテンツ管理者またはコンテンツ編集者の権限が必要です。

業務コンテンツの公開：コンテンツ管理者の権限が必要です。

業務コンテンツの名称を変更する

コンテンツ管理者の権限が必要です。

ポイント

編集環境が実行環境を兼ねる環境では，コンテンツ管理者またはコンテンツ編集者が更新作業を完了し，業務コンテンツを公開した時点で，利用者は更新後の業務コンテンツを操作できるようになります。

編集環境と実行環境が分かれている場合は，コンテンツ管理者またはコンテンツ編集者が編集環境で業務コンテンツを更新したあと，システム管理者が編集環境の業務コンテンツのデータをエクスポートして，実行環境へインポートする必要があります。実行環境へのインポートが完了した時点で，利用者は更新後の業務コンテンツを操作できるようになります。

6.6.1　業務コンテンツの内容を更新する

業務コンテンツの内容の更新を開始すると，公開中の業務コンテンツを複製した編集版が作成されます。

編集版は，更新を開始したユーザだけが内容を編集できます。ほかのユーザからは編集できないようにロックされます。

業務コンテンツの内容を更新する手順を次に示します。なお，手順9.は，コンテンツ管理者が実行してください。

業務編集画面のメニュー領域で，更新したい業務コンテンツをクリックして表示します。

ツールバーの[図データ]（［編集開始］ボタン）をクリックします。

編集版が作成され，業務コンテンツを編集できるようになります。

必要に応じて次の個所を参照して，業務コンテンツを編集します。

「3.　業務フロー領域の作成」

「4.　ガイド領域の作成」

「6.6.3　ノード，パーツ，関連線，マッピング線を削除する」

編集が完了したら，ツールバーの[図データ]（［保存］ボタン）をクリックします。

ツールバーの[図データ]（［編集完了］ボタン）をクリックします。

［コメントの入力］画面が表示されます。

［コメント］テキストボックスにコメントを入力します。

［コメントの入力］画面の［編集完了］ボタンをクリックします。

編集した内容が確定され，編集版のロックが解除されます。

業務コンテンツの名称を変更したい場合は「6.6.2　業務コンテンツの名称を変更する」の手順を実施します。

業務コンテンツを公開します。

詳細は「6.1.1　業務コンテンツを公開する」を参照してください。

6.6.2　業務コンテンツの名称を変更する

業務編集画面のメニュー領域で，名称を変更したい業務コンテンツのチェックボックスをチェックします。

［名称変更］メニューを選択します。

複数の業務コンテンツの名称を一度に変更することはできません。複数の業務コンテンツをチェックした場合，メニュー領域で先に表示されている業務コンテンツの名称だけが変更されます。

変更後の名称を入力して，［OK］ボタンをクリックします。

6.6.3　ノード，パーツ，関連線，マッピング線を削除する

削除の操作は，領域ごとに実施します。例えば，業務フロー領域に表示されているノードやパーツと，ガイド領域に表示されているパーツをまとめて削除することはできません。削除の手順を次に示します。

業務編集画面の業務フロー領域で，削除したいノード，パーツ，または関連線を選択します。

ツールバーの［削除］ボタンをクリックするか，キーボードで＜Delete＞キーを押します。

業務編集画面のガイド領域で，削除したいパーツを選択します。

ツールバーの［削除］ボタンをクリックするか，キーボードで＜Delete＞キーを押します。

業務編集画面のガイド領域（マッピングモード）で，削除したいプラグインパーツまたはマッピング線を選択します。

プラグインパーツを選択すると，すべてのマッピング線が削除の対象になります。

ツールバーの［削除］ボタンをクリックするか，キーボードで＜Delete＞キーを押します。

参考

ガイド領域（マッピングモード）には，プラグインパーツ以外のパーツも表示されています。ただし，マッピングモードを解除して通常のガイド領域に切り替えないと，プラグインパーツ以外のパーツを削除できません。

［元に戻す］ボタンや［やり直す］ボタンをクリックして，ノード，パーツ，または関連線を元に戻したり，削除をやり直したりした場合，パーツを配置した順序が変わることがあります。入力値エラーが発生したときのガイドパーツの強調表示やエラーメッセージの表示の順序を考慮してガイドパーツを配置している場合は，業務コンテンツの動作を確認してください。

6.7　業務コンテンツの利用状況を解析する方法について

業務コンテンツの利用状況を解析した内容は，レポーティング画面で確認できます。レポーティング画面は，コンテンツ管理者以上の権限を持つユーザが表示できます。

レポーティング画面では，業務コンテンツの平均操作時間やプロセスノードの実行回数などがわかるため，業務コンテンツの改善に役立ちます。

レポーティング画面を使用して業務コンテンツを改善する例については，「6.7.5　業務コンテンツの利用状況を解析する例」を参照してください。

ポイント

レポーティング画面で利用状況の解析内容を確認したい場合，業務フローの最後には，必ず完了のターミナルノードを配置するようにしてください。

レポーティング画面は，業務コンテンツの開始から完了までの操作の履歴を自動で収集・解析した結果を表示しています。解析の際，完了のターミナルノードまで遷移したことを操作の完了と判定しています。よって，完了のターミナルノードがない業務コンテンツでは，操作の完了が判定されないため，業務コンテンツの利用状況が正しくレポーティング画面に反映されません。

レポーティング画面の内容は，1日に1回自動で更新されます。そのため，レポーティング画面には直近の操作が反映されないことがあります。

業務コンテンツの操作が完了していない状態で，かつ前の操作から24時間以上経過している場合，その業務コンテンツの状態は解析の対象外となります。なお，中断再開機能を使用している場合，中断から再開までの時間は，この24時間に含まれません。

注意事項

中断再開機能を使用している場合，ユーザごとの業務の実行状況についての内容が，実際の操作とは異なる場合があります。レポーティング画面で表示される解析内容が，業務コンテンツの開始から完了まで同じユーザが操作することを想定しているためです。中断再開機能を使用することで，操作するユーザが途中で変わる場合でも，業務コンテンツを開始したユーザが開始から完了まで操作したと判断されます。

レポーティング画面では，業務実行画面に表示されている業務コンテンツを解析対象とします。削除されている業務コンテンツや，過去の版での操作は解析対象となりません。

6.7.1　業務コンテンツの利用状況を解析する

業務実行画面のメニュー領域で，［レポート表示］メニューをクリックします。

レポーティング画面が別ウィンドウで開きます。

解析するユーザの範囲を選択します。

次のどちらかを選択します。

全体の状況を解析する。

こちらを選択した場合，手順4.に進んでください。

特定のユーザの状況を解析する。

こちらを選択した場合，手順3.に進んでください。

ユーザIDを入力します。

ユーザIDはシステム管理者に確認してください。

ラジオボタンで，解析することを選択します。

次のどれかから選択します。

実行回数から解析する。

平均実行時間から解析する。

エラー回数から解析する。

ドロップダウンで，期間を選択します。

次のどれかから選択します。

1ヶ月

3ヶ月

6ヶ月

［解析］ボタンをクリックします。

レポーティング画面の下部に，業務コンテンツごとの解析結果が表示されます。

業務コンテンツの名称をクリックします。

レポーティング画面が切り替わり，ノードごとの解析結果が表示されます。

6.7.2　レポーティング画面（解析項目の選択）の項目

レポーティング画面（解析項目の選択）を次に示します。

図6‒5　レポーティング画面（解析項目の選択）

レポーティング画面（解析項目の選択）の各項目について説明します。

(1)　解析するユーザの範囲の選択

解析するユーザの範囲を選択します。「全体の状況を解析する。」「特定のユーザの状況を解析する。」のどちらかを選択します。

(2)　［閉じる］ボタン

クリックすると，レポーティング画面が閉じます。

6.7.3　レポーティング画面（業務コンテンツごとの解析結果）の項目

レポーティング画面（業務コンテンツごとの解析結果）を次に示します。

図6‒6　レポーティング画面（業務コンテンツごとの解析結果）

レポーティング画面（業務コンテンツごとの解析結果）の各項目について説明します。

(1)　［ユーザIDを入力してください。］テキストボックス

ユーザIDを入力します。この項目は，レポーティング画面（解析項目の選択）で，「特定のユーザの状況を解析する。」を選択したときにだけ表示されます。

(2)　［解析することを選んでください。］ラジオボタン

解析することを選択します。「実行回数から解析する。」，「平均実行時間から解析する。」，「エラー回数から解析する。」のどれかから選択します。

(3)　［期間を選んでください。］ドロップダウン

解析の対象となる期間を選択します。「1ヶ月」，「3ヶ月」，「6ヶ月」のどれかから選択します。

(4)　［解析］ボタン

クリックすると，選択した内容で業務コンテンツの利用状況を解析した結果が表示されます。

(5)　［戻る］ボタン

クリックすると，レポーティング画面（解析項目の選択）に戻ります。

6.7.4　レポーティング画面（ノードごとの解析結果）の項目

レポーティング画面（ノードごとの解析結果）を次に示します。

図6‒7　レポーティング画面（ノードごとの解析結果）

ノードごとの解析結果についての注意事項

解析結果の文字は，プロセスノードと同じレイヤーに表示されます。プロセスノードの前面にパーツがある場合，解析結果は前面にあるパーツの後ろに表示されるため，解析結果が読みにくい場合があります。解析結果が読みにくい場合は，解析結果の前面にあるパーツの位置をずらすか，プロセスノードを最前面に配置し直してください。

ノードの実行回数では，別のノードに遷移した回数をカウントしています。そのため，業務フローに遷移元のノードに直接戻る分岐がある場合，その遷移はノードの実行回数にカウントされません。

レポーティング画面（ノードごとの解析結果）の各項目について説明します。

(1)　ヘッダ領域

業務コンテンツの名称，ユーザID，解析項目，解析期間が表示されます。なお，ユーザIDは，レポーティング画面（解析項目の選択）で，「特定のユーザの状況を解析する。」を選択したときにだけ表示されます。

ノードごとの解析項目は，レポーティング画面（業務コンテンツごとの解析結果）の「解析することを選んでください。」で選択した項目によって，それぞれ次のように異なります。

「実行回数から解析する。」を選択した場合：ノードの実行回数

「平均実行時間から解析する。」を選択した場合：ノードの平均実行時間

「エラー回数から解析する。」を選択した場合：ノードのエラー回数

(2)　業務フロー領域

業務フローのノードの右上に，青字で解析結果が表示されます。

(3)　［戻る］ボタン

クリックすると，レポーティング画面（業務コンテンツごとの解析結果）に戻ります。

6.7.5　業務コンテンツの利用状況を解析する例

業務コンテンツの利用状況を解析する例を次に示します。例の説明の中にある，レポーティング画面を表示させる手順については，「6.7.1　業務コンテンツの利用状況を解析する」を参照してください。

(1)　よく実行される業務コンテンツを知りたい

レポーティング画面では，業務コンテンツの実行回数がわかるため，よく実行される業務コンテンツがどれかを知ることができます。また，よく実行される業務コンテンツに対し，ノードごとの実行回数についても知ることで，エラー回数が少ないか，フローの不要な分岐がないかといった，業務コンテンツが正しく実行されているかどうかを判断することもできます。

レポーティング画面で，業務コンテンツの実行回数を表示させる手順について次に示します。

レポーティング画面（解析項目の選択）で，［全体の状況を解析する。］を選択します。

レポーティング画面（業務コンテンツごとの解析結果）で，［実行回数から解析する。］を選択します。

［解析］ボタンをクリックします。

(2)　実行に時間が掛かる業務コンテンツを知りたい

レポーティング画面では，業務コンテンツの平均実行時間がわかります。実行に時間が掛かる業務コンテンツがわかることで，内容の改善が必要な業務コンテンツがどれかを知ることができます。

レポーティング画面で，業務コンテンツの平均実行時間を表示させる手順について次に示します。

レポーティング画面（解析項目の選択）で，［全体の状況を解析する。］を選択します。

レポーティング画面（業務コンテンツごとの解析結果）で，［平均実行時間から解析する。］を選択します。

［解析］ボタンをクリックします。

(3)　不要なフローの分岐をなくして，手順を簡単にしたい

実行回数が少ないノードを知ることで，不要な分岐がないかを調べることができます。実行回数が少ないノードへの分岐は削除して整理する方が，業務フローがわかりやすくなることがあります。

レポーティング画面で，実行回数が少ないノードを表示させる手順について次に示します。

レポーティング画面（解析項目の選択）で，［全体の状況を解析する。］を選択します。

レポーティング画面（業務コンテンツごとの解析結果）で，［実行回数から解析する。］を選択します。

［解析］ボタンをクリックします。

改善したい業務コンテンツを選択します。

(4)　業務フローの流れが想定どおりか確認したい

ノードの実行回数を知ることで，分岐前の説明文に不備がないかを調べることができます。分岐後のノードの実行回数が想定よりも少ない場合，分岐前のノードの説明文がわかりにくく，想定どおりに分岐後のノードへ進んでいないことが考えられます。その場合，分岐前の説明文を見直し，修正することで，業務フローが想定どおりに流れるよう改善できることがあります。

レポーティング画面で，ノードの実行回数を表示させる手順について次に示します。

レポーティング画面（解析項目の選択）で，［全体の状況を解析する。］を選択します。

レポーティング画面（業務コンテンツごとの解析結果）で，［実行回数から解析する。］を選択します。

［解析］ボタンをクリックします。

改善したい業務コンテンツを選択します。

(5)　特定のユーザがつまずくポイントを知りたい

レポーティング画面では，業務コンテンツやノードでの操作のエラー回数を，ユーザごとに知ることができます。特定のユーザの入力ミスが多い業務コンテンツやノードを知ることで，そのユーザがつまずきやすいポイントがわかります。

レポーティング画面で，業務コンテンツやノードでの操作のエラー回数をユーザごとに表示させる手順について，次に示します。

レポーティング画面（解析項目の選択）で，［特定のユーザの状況を解析する。］を選択します。

レポーティング画面（業務コンテンツごとの解析結果）で，ユーザIDを入力し，［エラー回数から解析する。］を選択します。

［解析］ボタンをクリックします。

入力ミスの多い業務コンテンツが表示されます。

業務コンテンツを選択します。

入力ミスの多いノードが表示されます。

(6)　すべてのユーザがつまずくポイントを知りたい

業務コンテンツやノードでの操作のエラー回数を知ることで，業務フローの流れが悪い業務コンテンツや，説明文がわかりにくいノードがわかります。

レポーティング画面（解析項目の選択）で，［全体の状況を解析する。］を選択します。

レポーティング画面（業務コンテンツごとの解析結果）で，［全体の状況を解析する。］を選択します。

［解析］ボタンをクリックします。

入力ミスの多い業務コンテンツが表示されます。

業務コンテンツを選択します。

入力ミスの多いノードが表示されます。

6.8　過去に公開した業務コンテンツを表示する

業務編集画面のメニュー領域で，過去の内容を表示したい業務コンテンツの[図データ]（バージョンツリー領域折りたたみボタン）をクリックします。

[図データ]（［公開中］アイコン）がついている版は，現在公開中の業務コンテンツです。それより下に表示されている版が，過去に公開されていた業務コンテンツです。

過去に公開されていた業務コンテンツをクリックします。

業務コンテンツの内容が表示されます。

6.9　業務コンテンツのコメントおよび公開日時を確認する

業務編集画面のメニュー領域で，コメントおよび公開日時を確認したい業務コンテンツのチェックボックスをチェックします。

メニュー領域から，［版の詳細］メニューを選択します。

［版の詳細］画面が表示され，業務コンテンツに設定されたコメントや版の公開日時などを確認できます。

6.9.1　［版の詳細］画面の項目

［版の詳細］画面を次に示します。

図6‒8　［版の詳細］画面

［版の詳細］画面の各項目について説明します。

(1)　［コメント］テキストエリア

業務コンテンツに設定されたコメントが表示されます。

(2)　編集版の情報表示領域

編集版を編集しているユーザ名，および更新日時が表示されます。公開日時は常にハイフンで表示されます。編集版が存在しない場合は，この領域は表示されません。

(3)　公開済みの版の情報表示領域

公開済みの版を編集したユーザ名，更新日時，および公開日時が表示されます。公開済みの版が存在しない場合は，この領域は表示されません。

(4)　［閉じる］ボタン

クリックすると，［版の詳細］画面が閉じます。

6.10　業務コンテンツを比較して変更点を表示する方法について

業務コンテンツを比較した変更点の表示は，コンテンツ管理者またはコンテンツ編集者の権限を持つユーザが行います。業務コンテンツの変更点は，差分表示画面で確認できます。

差分表示画面の活用例を次に示します。

業務コンテンツの変更内容が正しいか確認する

コンテンツ編集者の場合

業務コンテンツの編集を完了する前に，編集前と編集後の変更点を確認し，意図どおりに編集できているか，必要な情報を誤って削除していないかなどをチェックできます。

コンテンツ管理者の場合

業務コンテンツを公開する前に，今回公開しようとしている版と現在公開されている版との変更点を確認し，公開する内容として問題ないかをチェックできます。

公開済みの業務コンテンツの変更履歴を確認する

差分表示画面では，現在公開されている版と，以前公開されていた版との変更点が，赤枠やテキストで表示されます。業務フローのノードの増減や，ガイド領域の説明の変更など，変更個所が具体的に確認できます。

差分表示画面では，任意の版を選択して差分を表示することはできません。差分表示画面で変更点を比較できる版の組み合わせを次に示します。

表6‒1　変更点の比較時に業務編集画面で表示している版と，その比較対象となる版

業務編集画面で表示している版

比較対象となる版

編集中のためロックされている版

編集開始時の版

編集完了によってロックが解除され，かつ公開前の版

最新の公開済みの版

公開済みの版

業務編集画面で表示している版の一つ前に公開された版

注意事項

最新の公開版しかないなど，比較対象となる版が存在しない場合，差分表示画面は表示できません。

差分表示画面では，パーツの正しい動作については保証されません。パーツの動作は，プレビューで確認してください。

業務コンテンツで固定テキストパーツや画像パーツなどを重ねて表示している場合，前面にあるパーツによって，背面のパーツの差分情報が隠れて見えなくなることがあります。

6.10.1　業務コンテンツを比較して変更点を表示する

業務編集画面のメニュー領域で，変更点を表示したい業務コンテンツをクリックして表示します。

ツールバーの[図データ]（［差分］ボタン）をクリックします。

差分表示画面が別ウィンドウで開きます。

6.10.2　差分表示画面の項目

差分表示画面を次に示します。

図6‒9　差分表示画面

赤枠で囲まれた部分が，業務コンテンツの変更点です。関連リンクの設定や［次へ］ボタンの高さなど，赤枠で示せない変更点は，テキストで表示されます。赤枠のアルファベットは，パーツがどのように変更されたかを表します。

A：追加されたパーツを表します。

D：削除されたパーツを表します。

M：変更されたパーツを表します。

差分表示画面の各項目について説明します。

(1)　タイトル

業務名

変更点を表示する業務コンテンツの名称です。

業務コンテンツの設定情報の変更点

［業務コンテンツの設定］画面での設定の変更点が表示されます。

(2)　業務フロー領域

業務フロー

ノードの増減やノードの位置の移動など，業務フローの変更点が赤枠で表示されます。

フローパーツの設定情報の変更点

プロセスノードの名称や，［次へ］ボタンや［戻る］ボタンの名称など，業務フローの赤枠で表示できない変更点がテキストで表示されます。

(3)　ガイド領域

ガイド領域

テキストパーツのテキストの変更や，画像パーツの位置の移動など，ガイド領域の変更点が赤枠で表示されます。

ガイドパーツの設定情報の変更点

画像パーツのツールチップや，チェックボックスのチェックを必須にするかどうかの設定など，ガイド領域の赤枠で表示できない変更点がテキストで表示されます。

(4)　［閉じる］ボタン

クリックすると，差分表示画面が閉じます。

7　業務コンテンツ作成時に知っておくと便利な操作や設定

この章では，一括操作や表示の切り替えなど，効率的に業務コンテンツを作成するために役立つ操作や設定について説明します。

7.1　複数選択

複数選択する手順や複数選択したあとの一括処理について説明します。

7.1.1　複数選択について

業務コンテンツ，ノード，パーツ，関連線，およびマッピング線が複数ある場合，それらを同時に選択できます。複数選択した状態でコピーや削除などの操作を実行すると，一括して処理できるため，効率的です。

7.1.2　複数の業務コンテンツを選択する

複数の業務コンテンツを選択するには，メニュー領域の業務コンテンツ名の左側にあるチェックボックスをチェックしてください。グループが表示されている場合は，グループ名の左側にあるチェックボックスをチェックすることで，そのグループに所属する業務コンテンツを一度に選択できます。

7.1.3　複数のノード，パーツ，関連線，マッピング線を選択する

ナビゲーション プラットフォームの業務コンテンツを構成している次の部品は，複数選択できます。

同じ領域にあるノード，パーツ，および関連線

同じ領域にあるパーツおよびマッピング線

複数の部品を選択するには，＜Shift＞キーを押しながら一つずつ選択してください。

7.1.4　一括処理ができる操作

複数選択した業務コンテンツ，ノード，パーツ，関連線，およびマッピング線に対して一括処理ができる操作を次に示します。

(1)　複数の業務コンテンツに対して実行できる操作

コピー（複製）

削除

グループ変更

ID取得

公開

非公開

ロック解除

(2)　複数のノード，パーツ，関連線に対して実行できる操作

コピー（複製）※1

削除

貼り付け※1

サイズ変更※2

※1

関連線を複数選択してコピーまたは貼り付けできるのは，接続元・接続先のノードと同時に選択した場合だけです。削除の操作については，関連線だけを複数選択しても実行できます。

※2

サイズ変更ができるのはノードおよびパーツだけです。関連線の線の太さやポインタ部分の大きさは変更できません。

(3)　複数のマッピング線に対して実行できる操作

複数選択したマッピング線に対して一括処理ができる操作は，削除だけです。

7.1.5　一括処理ができない操作

次に示す操作は，操作対象を複数選択しても一括で処理できません。

業務コンテンツの名称変更

ノードまたはパーツの属性の設定

関連線だけのコピー，貼り付け

アクセス権グループまたはJP1資源グループの設定

業務コンテンツの設定

版の詳細の参照

7.2　ノード，パーツ，関連線の表示順序の変更

ノード，パーツ，関連線の表示順序を変更するには，［属性の設定］画面の［前面／背面の並び順］テキストボックスで並び順を設定します。表示順序の変更について説明します。

7.2.1　ノード，パーツを最前面に表示する

最前面に表示させたいノード，パーツをダブルクリックします。

［属性の設定］画面が表示されます。

［属性の設定］画面の［前面／背面の並び順］テキストボックスに「1」を入力して更新します。

ほかのノードやフローパーツをダブルクリックします。

［属性の設定］画面の［前面／背面の並び順］テキストボックスに「1」よりも大きい値を入力して更新します。

7.2.2　ノード，パーツを最背面に表示する

最背面に表示させたいノード，パーツをダブルクリックします。

［属性の設定］画面が表示されます。

［属性の設定］画面の［前面／背面の並び順］テキストボックスに「100」を入力して更新します。

ほかのノードやフローパーツをダブルクリックします。

［属性の設定］画面の［前面／背面の並び順］テキストボックスに「100」よりも小さい値を入力して更新します。

7.2.3　関連線を最前面に表示する

ノードを重ねて配置するなど，複雑な業務フローを作成する場合，関連線がどのノードと接続されているのかわかりにくいことがあります。このとき，関連線よりも背面へ移動したいノードやフローパーツの［属性の設定］画面で［前面／背面の並び順］テキストボックスの指定値を71以上にすると，関連線が前面へ移動します。

次の図を例に取って，関連線を最前面に表示する手順を説明します。

図7‒1　関連線を最前面へ移動する例

ノードA・ノードCの関連線をノードBよりも前面へ移動するために，ノードBの［属性の設定］画面で［前面／背面の並び順］テキストボックスに「75」を指定します。

ノードB・ノードDの関連線をノードCよりも前面へ移動するために，ノードCの［属性の設定］画面で［前面／背面の並び順］テキストボックスに「75」を指定します。

7.2.4　最前面に表示できないパーツ

画像パーツは，画像パーツ以外のパーツやノードよりも常に背面に表示されます。画像パーツ以外のパーツやノードを，画像パーツよりも背面へ移動することはできません。

画像パーツの［属性の設定］画面の［前面／背面の並び順］テキストボックスで指定した並び順は，画像パーツ同士の並び順となります。

7.3　業務コンテンツID，ノードID，ガイドパーツIDの確認

業務コンテンツID，ノードID，およびガイドパーツIDを確認する手順について説明します。

7.3.1　業務コンテンツID，ノードID，ガイドパーツIDとは

業務コンテンツ，ノード，およびパーツには，それぞれ作成時に固有のIDが自動で割り当てられます。ノードIDおよびガイドパーツIDは，［属性の設定］画面で変更できますが，業務コンテンツIDは固定です。

業務コンテンツIDは，特定の業務コンテンツを直接表示したい場合などに必要になります。また，業務コンテンツの実行履歴を分析するための操作ログでは，業務コンテンツIDとノードIDが利用されています。親子ドロップダウンを利用する場合，ガイドパーツIDは必須です。

なお，同じ領域にあるノードおよびガイドパーツのIDは必ず一意にしてください。

7.3.2　業務コンテンツIDを確認する

業務編集画面のメニュー領域で，IDを確認したい業務コンテンツのチェックボックスをチェックします。

［ID取得］メニューをクリックします。

チェックボックスをチェックした業務コンテンツの業務コンテンツIDがクリップボードにコピーされます。

テキストファイルなどにクリップボードの内容をペーストして，取得した業務コンテンツIDを確認します。

7.3.3　ノードID，パーツIDを確認する

ツールバーで[図データ]（［ID表示］ボタン）をクリックします。

配置したノードの左上にノードIDが表示されます。また，IDを持つガイドパーツを配置している場合は，ガイドパーツの左上にガイドパーツIDが表示されます。

なお，IDを確認したいノードやパーツを選択する必要はありません。

IDを非表示の状態に戻す場合は，[図データ]（［ID非表示］ボタン）をクリックします。

7.4　メニュー領域の表示と非表示を切り替える

メニュー領域の右側にあるメニュー領域折りたたみボタンをクリックすると，メニュー領域の表示／非表示が切り替わります。

図7‒2　メニュー領域折りたたみボタンの表示例

7.5　業務フロー領域とガイド領域の幅を変更する

業務フロー領域とガイド領域の幅は，領域の間にあるバーをドラッグして調節できます。

7.6　マッピング線の表示と非表示を切り替える

ガイド領域をマッピングモードに切り替えた直後は，ガイドパーツから入力パラメタへのマッピング線と，出力パラメタからガイドパーツへのマッピング線の両方が表示されています。

これらのマッピング線の表示と非表示を切り替える手順を次に示します。

ガイド領域をマッピングモードに切り替えます。

ガイド領域にプラグインパーツが表示されます。

ツールバーの[図データ]（［入力/出力］ボタン）をクリックします。

ボタンをクリックするたびに，ボタンの表示とマッピング線の表示状態は次のとおり変わります。

ガイドパーツから入力パラメタへのマッピング線だけが表示されます。

出力パラメタからガイドパーツへのマッピング線だけが表示されます。

すべてのマッピング線が表示されます。

7.7　コピーしたノード，パーツをペーストする

業務フロー領域およびガイド領域のノードまたはパーツをコピー＆ペーストできます。なお，関連線だけを選択して，コピー＆ペーストする操作はできません。

手順を次に示します。

業務編集画面の業務フロー領域またはガイド領域で，目的のノードまたはパーツを選択します。

［コピー］ボタンをクリックします。

［貼り付け］ボタンをクリックします。

［コピー］ボタンでコピーしたノード，関連線，およびパーツが貼り付けられます。

次の場所に貼り付けることができます。

コピー元と同じ業務フロー内での貼り付け

コピー元と同じガイド内での貼り付け

コピー元と同じ業務コンテンツのほかのガイドへの貼り付け

コピー元と別の業務コンテンツへの貼り付け

業務フロー領域でコピーしたパーツをガイド領域へ貼り付けることはできません。

7.8　操作を取り消す

ツールバーで，［元に戻す］ボタンをクリックすると，直前に実行した操作が取り消されて，操作前の状態に戻ります。

7.9　取り消した操作をやり直す

ツールバーで，［やり直す］ボタンをクリックすると，［元に戻す］ボタンで取り消した操作がやり直されます。

付録

付録A　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

付録A.1　関連マニュアル

(1)　ナビゲーション プラットフォームのマニュアル

ナビゲーション プラットフォームのマニュアルを次に示します。なお，このマニュアルの本文中では「Hitachi Navigation Platform」を省略して表記しています。

Hitachi Navigation Platform ナビゲーション プラットフォーム 導入から運用まで（3021-3-023）

ナビゲーション プラットフォームの概要，機能，構築，および運用について説明しています。

ナビゲーション プラットフォームの使用に当たっては，このマニュアルを最初にお読みください。

Hitachi Navigation Platform ナビゲーション プラットフォーム コンテンツ作成ガイド（3021-3-024）

このマニュアルです。ナビゲーション プラットフォームを使用して業務コンテンツを作成，変更，削除したり，コンテンツのアクセス権を管理したりする方法について説明しています。

Hitachi Navigation Platform ナビゲーション プラットフォーム 開発ガイド（3021-3-025）

ナビゲーション プラットフォームのプラグインおよびカスタム画面を開発する方法について説明しています。

Hitachi Navigation Platform ナビゲーション プラットフォーム メッセージ（3021-3-026）

ナビゲーション プラットフォームを使用しているときに出力されるメッセージについて説明しています。

(2)　関連ソフトウェアのマニュアル

ナビゲーション プラットフォームの関連ソフトウェアのマニュアルを次に示します。なお，このマニュアルの本文中では「JP1 Version 10」を省略して表記しています。

Cosminexus V9 アプリケーションサーバ 機能解説 セキュリティ管理機能編（3020-3-Y09）

アプリケーションサーバの機能の詳細について，アプリケーションの実装方法や実行環境で必要な設定などを含めて解説しています。

このマニュアルでは，アプリケーションサーバを中心としたシステムのセキュリティを確保するための機能について解説しています。また，セキュリティを確保するためのシステム構成や運用方法についても説明しています。

JP1 Version 10 JP1/Base 運用ガイド（3021-3-001）

JP1/Baseによるユーザ認証を導入する場合に必要なJP1/Baseの運用方法について説明しています。

JP1 Version 10 JP1/Base メッセージ（3021-3-002）

JP1/Baseで出力されるメッセージについて説明しています。

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド（3021-3-007）

JP1/IMを使ったシステムと連携する場合に必要なJP1/IMの導入・設計方法について説明しています。

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド（3021-3-008）

JP1/IMを使ったシステムと連携する場合に必要なJP1/IMの構築方法について説明しています。

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド（3021-3-009）

JP1/IMを使ったシステムと連携する場合に必要なJP1/IMの運用方法について説明しています。

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス（3021-3-011）

JP1/IMを使ったシステムと連携する場合に必要なJP1/IMのコマンドの使用方法について説明しています。

JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Service Support 操作ガイド（3021-3-019）

JP1/IM-SSを使ったシステムと連携する場合に必要なJP1/IM-SSの運用方法について説明しています。

JP1 Version 10 JP1/Automatic Operation 画面・コマンドリファレンス（3021-3-084）

JP1/AOを使ったシステムと連携する場合に必要なJP1/AOのコマンドの使用方法について説明しています。

JP1 Version 10 JP1/Audit Management - Manager 構築・運用ガイド（3021-3-165）

監査ログの参照時に必要なJP1/Audit Management - Managerの運用方法について説明しています。

付録A.2　このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，製品名を次のように表記しています。

表記

製品名

Cosminexus※

uCosminexus Primary Server Base

JP1/AO

JP1/Automatic Operation

JP1/IM

JP1/IM-M

JP1/Integrated Management - Manager

JP1/IM-V

JP1/Integrated Management - View

JP1/IM-SS

JP1/Integrated Management - Service Support

注※

uCosminexus Navigation Platformについて説明している場合は，「Cosminexus」はuCosminexus Application ServerとuCosminexus Developerの総称です。

付録A.3　英略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

英略語

英字での表記

J2EE

Java 2 Platform, Enterprise Edition

WOW64

Windows On Windows 64

付録A.4　KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

付録B　用語解説

（英字）

JP1/AO

JP1/AOとは，JP1製品のJP1/Automatic Operationの略です。高度化・複雑化するシステム運用を自動化するための製品です。

JP1/AO URL出力プラグイン

JP1/AOのURLを取得して，業務コンテンツからJP1/AOのメイン画面または［サービス実行］ダイアログボックスにアクセスするために，ナビゲーション プラットフォームが提供しているプラグインです。

JP1/AOサービス実行プラグイン

業務コンテンツからJP1/AOのサービスを即時実行するために，ナビゲーション プラットフォームが提供しているプラグインです。

JP1/Base

イベントサービス機能を提供するプログラムです。ナビゲーション プラットフォームでは，ユーザ認証にJP1/Baseを使用します。

JP1/IM-M

JP1/IM-Mとは，JP1製品のJP1/Integrated Management - Managerの略です。システム全体の一元的な監視と操作を実現し，システムを統合管理するためのプログラムです。なお，このマニュアルではJP1/IM-MとJP1/IM-Vを総称してJP1/IMと呼びます。

JP1/IM-SS

JP1/IM-SSとは，JP1製品のJP1/Integrated Management - Service Supportの略です。ITIL（ITインフラストラクチャ・ライブラリ）の考えに基づき，ITサービス管理でのサービスサポートに沿った運用の負荷軽減，効率向上を目的として開発された製品です。

JP1/IM-SS URL出力プラグイン

JP1/IM-SSのURLを取得して，業務コンテンツからJP1/IM-SSの案件をプレビューする画面または［案件編集］画面にアクセスするために，ナビゲーション プラットフォームが提供しているプラグインです。

JP1/IM-V

JP1/IM-Vとは，JP1製品のJP1/Integrated Management - Viewの略です。JP1/IMでのシステム統合管理を実現するためのビューアー機能を提供するプログラムです。JP1/IM-Mに接続し，システムの監視や管理をします。

JP1イベント情報出力プラグイン

JP1/IMまたはJP1/IM-SSが管理しているイベントIDやプロダクト名などのJP1イベント情報を表示するために，ナビゲーション プラットフォームが提供しているプラグインです。

JP1イベント対処状況変更プラグイン

JP1/IMが管理しているJP1イベントの対処状況を変更するために，ナビゲーション プラットフォームが提供しているプラグインです。

JP1連携プラグイン

JP1/IMやJP1/AOなどのJP1製品とデータをやり取りして，業務コンテンツと外部プログラムであるJP1製品を相互に連携するために，ナビゲーション プラットフォームが提供しているプラグインです。

（カ行）

ガイド

業務コンテンツのうち，業務で実施する個々の作業の説明のことです。

ガイドパーツ

ガイドを作成するための部品です。［Guide］パレットから選択して，ガイド領域に配置します。

開発環境

プラグインを開発するための環境です。Hitachi Navigation Platform for Developersが必要です。

関連線

ノードからノードへの遷移を示す矢印のことです。

業務コンテンツ

業務を遂行するために必要な情報のことです。業務コンテンツは，ナビゲーション プラットフォームの画面で作成，表示できます。

業務実行画面

業務コンテンツを利用して業務を実行するための画面です。

業務フロー

業務コンテンツのうち，業務の流れをフローチャート化した図のことです。

業務編集画面

ナビゲーション プラットフォームで，次の操作を実施するための画面です。

業務コンテンツの作成・変更・複製・削除

業務コンテンツの公開・非公開

入出力プラグインの関連づけ

業務コンテンツに対するアクセス権の設定

公開版

一度でも公開されたことがある業務コンテンツのことです。

コンテンツ管理者

業務コンテンツに対して管理者のアクセス権を持つユーザのことです。

コンテンツ編集者

業務コンテンツに対して編集者のアクセス権を持つユーザのことです。

（サ行）

システムプラグイン

外部プログラムまたはガイドパーツ間の連携に必要なプラグインのうち，ナビゲーション プラットフォームが提供しているプラグインのことです。

実行環境

業務コンテンツを利用して業務を実行する際に，利用者のアクセス先となる環境です。Hitachi Navigation PlatformまたはJP1/Integrated Management - Navigation Platformが必要です。

（タ行）

ターミナルノード

業務の開始または終了を表すノードです。業務フローの最初と最後に配置します。ナビゲーション プラットフォームの画面では，丸で表示されます。

データストアプラグイン

ガイドパーツ間でデータをやり取りするために，ナビゲーション プラットフォームが提供しているプラグインです。

（ナ行）

ナビゲーション プラットフォーム

Hitachi Navigation Platform，JP1/Integrated Management - Navigation Platform，およびHitachi Navigation Platform for Developersの総称です。

入出力プラグイン

ナビゲーション プラットフォームの画面に入力された情報を処理したり，画面に出力する情報を決定したりするためのプラグインです。入出力プラグインを使用すると，ガイドに入力された値の整合性をチェックしたり，外部プログラムへ出力したり，ログとして記録したりできます。

ノード

業務の工程を表す部品であり，業務フローに表示されます。ノードには，ターミナルノード，プロセスノード，および分岐合流ノードの3種類があります。

（ハ行）

パーツ

ナビゲーション プラットフォームの画面に配置する部品です。

プラグイン

ナビゲーション プラットフォームと外部プログラムとを連携したり，ナビゲーション プラットフォームの拡張機能を使用したりするためのユーザプログラムです。ナビゲーション プラットフォームでは，プラグインを開発するために必要なインタフェースを提供しています。

プラグインパーツ

業務コンテンツにプラグインを関連づけるための部品です。［Plugins］パレットから選択して，ガイド領域に配置します。

フローパーツ

業務フローを作成するための部品です。［Flow］パレットから選択して，業務フロー領域に配置します。

プロセスノード

業務の途中の工程を表すノードです。ターミナルノードの間には1個以上のプロセスノードが必要です。画面上では長方形で表示されます。

分岐合流ノード

業務の工程が分岐する場合に必要なノードです。ナビゲーション プラットフォームの画面では，ひし形で表示されます。

編集環境

業務コンテンツを作成，編集したり，業務コンテンツに対するアクセス権を設定したりするための環境です。Hitachi Navigation PlatformまたはJP1/Integrated Management - Navigation Platformが必要です。

編集版

コンテンツ編集者が編集中または編集が完了した業務コンテンツのことです。

（マ行）

マッピング線

ガイドパーツとプラグインパーツとの入出力の関係を表す矢印のことです。

（ヤ行）

ユーザプラグイン

ナビゲーション プラットフォームが提供するAPIを使用して，開発者が開発したプラグインのことです。

索引

F

［Flow］パレット[1]

G

［Guide］パレット[1]

H

HTMLタグ[1]

HTMLパーツ（ガイド領域）[1]

HTMLパーツでCSSを使用する方法[1]

HTMLパーツで外部CSSを使用する[1]

HTMLパーツで使用できるCSSプロパティ一覧[1]

HTMLパーツで使用できるタグ一覧[1]

HTMLパーツとは（ガイド領域）[1]

HTMLパーツの記述例[1]

HTMLパーツの使い方（ガイド領域）[1]

HTMLパーツを使用するときの注意事項[1]

HTMLパーツを配置する（ガイド領域）[1]

I

［ID取得］メニュー[1]

［ID非表示］ボタン[1]

［ID表示］ボタン[1]

Internet Explorer 8〔注意事項〕[1]

Internet Explorer 9〔注意事項〕[1]

Internet Explorerの設定に関する注意事項[1]

Internet Explorerの操作に関する注意事項[1]

iPad向け業務コンテンツを作成する場合の注意事項[1]

J

JP1/AO URL出力プラグインパーツとは[1]

JP1/AO URL出力プラグインパーツの使い方[1]

JP1/AO URL出力プラグイン〔用語解説〕[1]

JP1/AOサービス実行プラグインパーツとは[1]

JP1/AOサービス実行プラグインパーツの使い方[1]

JP1/AOサービス実行プラグイン〔用語解説〕[1]

JP1/AO〔用語解説〕[1]

JP1/Base〔用語解説〕[1]

JP1/IM-M〔用語解説〕[1]

JP1/IM-SS URL出力プラグインパーツとは[1]

JP1/IM-SS URL出力プラグインパーツの使い方[1]

JP1/IM-SS URL出力プラグイン〔用語解説〕[1]

JP1/IM-SS〔用語解説〕[1]

JP1/IM-V〔用語解説〕[1]

JP1イベント情報出力プラグインパーツで出力できるイベント情報[1]

JP1イベント情報出力プラグインパーツとは[1]

JP1イベント情報出力プラグインパーツの使い方[1]

JP1イベント情報出力プラグイン〔用語解説〕[1]

JP1イベント対処状況変更プラグインパーツとは[1]

JP1イベント対処状況変更プラグインパーツの使い方[1]

JP1イベント対処状況変更プラグインパーツを使用するときの注意事項[1]

JP1イベント対処状況変更プラグイン〔用語解説〕[1]

JP1連携プラグイン〔用語解説〕[1]

M

Mobile Safariの設定に関する注意事項[1]

Mobile Safariの操作に関する注意事項[1]

O

OSの設定〔注意事項〕[1]

P

［Plugins］パレット[1]

U

URL[1]

URL〔カスタム画面にアクセスする場合〕[1]

URL〔業務実行画面にアクセスする場合〕[1]

URL〔業務編集画面にアクセスする場合〕[1]

［URL取得］メニュー[1]

W

Webブラウザ[1]

あ

［アクセス権グループの確認］画面[1]

［アクセス権グループの確認］画面の項目[1]

アクセス権グループまたはJP1資源グループの設定方法[1]

アクティブスクリプト[1]

い

［一時保存］ボタン[1]

一括処理ができない操作[1]

一括処理ができる操作[1]

印刷画面の項目[1]

印刷できる業務コンテンツの内容[1]

印刷に関する注意事項[1]

［印刷］ボタン[1]

インラインフレームパーツ（ガイド領域）[1]

インラインフレームパーツとは（ガイド領域）[1]

インラインフレームパーツの使い方（ガイド領域）[1]

インラインフレームパーツを配置する（ガイド領域）[1]

インラインフレームを配置した場合の動作と表示に関する注意事項[1]

お

親子関係[1]

親ドロップダウン[1]

か

ガイドパーツ間の連携[1]

ガイドパーツ間の連携とは[1]

ガイドパーツ間または外部プログラムとの連携[1]

ガイドパーツ〔用語解説〕[1]

ガイド編集モード[1]

ガイド〔用語解説〕[1]

ガイド領域の作成[1]

ガイド領域の作成に使用するボタン（［Guide］パレット）[1]

ガイド領域の作成例[1]

ガイド領域の操作モードを切り替える[1]

ガイド領域の表示例（業務実行画面）[1]

ガイドを作成する流れ[1]

開発環境〔用語解説〕[1]

外部プログラムとの連携[1]

外部プログラムとの連携とは[1]

過去に公開した業務コンテンツを表示する[1]

画像のプロセスノードを配置する[1]

画像パーツ（ガイド領域）[1]

画像パーツ（業務フロー領域）[1]

画像パーツとは（ガイド領域）[1]

画像パーツとは（業務フロー領域）[1]

画像パーツの使い方（ガイド領域）[1]

画像パーツの使い方（業務フロー領域）[1]

画像パーツを配置する（業務フロー領域）[1]

画像パーツを配置する（ガイド領域）[1]

画像を表示したプロセスノードに文字列を表示する[1]

画面に表示できる文字に関する注意事項[1]

カラーコード[1]

カラーネーム[1]

関連線[1]

関連線とは[1]

関連線の例[1]

関連線を最前面に表示する[1]

関連線を引く（ノード同士をつなぐ）[1]

関連線を引く場合の条件[1]

関連線〔用語解説〕[1]

関連リンクとは[1]

関連リンクの使い方[1]

関連リンクを設定する[1]

関連リンクを設定する場合の注意事項[1]

き

基本URL[1]

業務コンテンツID，ノードID，ガイドパーツIDとは[1]

業務コンテンツID，ノードID，ガイドパーツIDの確認[1]

業務コンテンツIDを確認する[1]

業務コンテンツごとに文字サイズとボタンサイズを設定する[1]

業務コンテンツ作成から公開までの流れ[1]

業務コンテンツ作成時に知っておくと便利な操作や設定[1]

業務コンテンツ参照時のWebブラウザと実行環境の設定内容[1]

業務コンテンツで使用する静的ファイル[1]

業務コンテンツで使用する静的ファイルとは[1]

業務コンテンツで使用する文字とボタンのサイズをまとめて設定する[1]

業務コンテンツにアクセス権グループまたはJP1資源グループを設定する[1]

業務コンテンツに外部のWebサイトへの関連リンクを設定する[1]

業務コンテンツに設定されているアクセス権グループまたはJP1資源グループを確認する[1]

業務コンテンツに直接アクセスするURLを取得する[1]

業務コンテンツの印刷[1]

業務コンテンツのグループを変更する[1]

業務コンテンツのグループを変更する場合のポイント[1]

業務コンテンツのグループを変更する方法について[1]

業務コンテンツのコメントおよび公開日時を確認する[1]

業務コンテンツの作成[1]

業務コンテンツの作成に使用する画面[1]

業務コンテンツの作成方法[1]

［業務コンテンツの設定］画面（［関連リンクの設定］タブ）の項目[1]

［業務コンテンツの設定］画面（［サイズの設定］タブ）の項目[1]

［業務コンテンツの設定］ボタン[1]

［業務コンテンツの追加］画面の項目[1]

業務コンテンツの内容を検索する[1]

［業務コンテンツの複製］画面の項目[1]

業務コンテンツの編集を開始する[1]

業務コンテンツの編集を完了する[1]

業務コンテンツの見た目と動作を確認する方法[1]

業務コンテンツの名称を変更する[1]

業務コンテンツの利用状況を解析する[1]

業務コンテンツの利用状況を解析する方法について[1]

業務コンテンツの利用状況を解析する例[1]

業務コンテンツ〔用語解説〕[1]

業務コンテンツを印刷する[1]

業務コンテンツを公開する[1]

業務コンテンツを公開する方法について[1]

業務コンテンツを削除する[1]

業務コンテンツを作成するときの基本操作[1]

業務コンテンツを作成する前に確認すること[1]

業務コンテンツを作成する前に必ず確認すること[1]

業務コンテンツを比較して変更点を表示する[1]

業務コンテンツを比較して変更点を表示する方法について[1]

業務コンテンツを非公開にする[1]

業務コンテンツを非公開にする方法について[1]

業務コンテンツをプレビューする[1]

業務実行画面[1]

業務実行画面にアクセスするための基本URL[1]

業務実行画面の項目[1]

業務実行画面のメニュー領域（［検索］タブ）の項目[1]

業務実行画面〔用語解説〕[1]

業務実行画面を表示する[1]

業務フロー〔用語解説〕[1]

業務フロー領域とガイド領域の幅を変更する[1]

業務フロー領域の作成[1]

業務フロー領域の作成に使用するボタン（［Flow］パレット）[1]

業務フロー領域の作成例[1]

業務フロー領域の表示例（業務実行画面）[1]

業務フロー領域を作成するときの注意事項[1]

業務フロー領域を作成する流れ[1]

業務編集画面にアクセスするための基本URL[1]

業務編集画面の項目[1]

業務編集画面〔用語解説〕[1]

く

グループ化〔ラジオボタンパーツ〕[1]

［グループ変更］メニュー[1]

け

［権限の設定］画面の項目[1]

［権限の設定］メニュー[1]

検索する手順[1]

検索できる業務コンテンツ[1]

検索できる文字列[1]

こ

公開[1]

公開済みの業務コンテンツを更新する方法について[1]

公開済みの業務コンテンツを削除する前に確認すること[1]

［公開する業務コンテンツの確認］画面の項目[1]

公開版〔用語解説〕[1]

［公開］メニュー[1]

合流ノード[1]

固定テキストパーツ（ガイド領域）[1]

固定テキストパーツ（業務フロー領域）[1]

固定テキストパーツとは（ガイド領域）[1]

固定テキストパーツとは（業務フロー領域）[1]

固定テキストパーツの使い方（ガイド領域）[1]

固定テキストパーツの使い方（業務フロー領域）[1]

固定テキストパーツを配置する（ガイド領域）[1]

固定テキストパーツを配置する（業務フロー領域）[1]

子ドロップダウン[1]

コピーしたノード，パーツをペーストする[1]

［コピー］ボタン[1]

［コメントの入力］画面の項目[1]

コンテンツ管理者〔用語解説〕[1]

コンテンツ編集者〔用語解説〕[1]

さ

最前面に表示できないパーツ[1]

［削除］ボタン[1]

［削除］メニュー[1]

作成〔新規の業務コンテンツ〕[1]

差分表示画面の項目[1]

［差分］ボタン[1]

サンプルの業務コンテンツ[1]

サンプルの静的ファイル[1]

し

［資源の設定］画面の項目[1]

［資源の設定］メニュー[1]

システムプラグイン〔用語解説〕[1]

［実行画面表示］メニュー[1]

実行環境〔用語解説〕[1]

せ

静的ファイル[1]

静的ファイルの格納方法[1]

そ

操作モード[1]

操作を取り消す[1]

［属性の設定］画面（JP1/AO URL出力プラグインパーツ）の項目[1]

［属性の設定］画面（JP1/AOサービス実行プラグインパーツ）の項目[1]

［属性の設定］画面（JP1/IM-SS URL出力プラグインパーツ）の項目[1]

［属性の設定］画面（JP1イベント対処状況変更プラグインパーツ）の項目[1]

［属性の設定］画面（ガイド領域のHTMLパーツ）の項目[1]

［属性の設定］画面（ガイド領域のインラインフレームパーツ）の項目[1]

［属性の設定］画面（ガイド領域の画像パーツ）の項目[1]

［属性の設定］画面（ガイド領域の固定テキストパーツ）の項目[1]

［属性の設定］画面（ガイド領域のチェックボックスパーツ）の項目[1]

［属性の設定］画面（ガイド領域のテキストエリアパーツ）の項目[1]

［属性の設定］画面（ガイド領域のテキストボックスパーツ）の項目[1]

［属性の設定］画面（ガイド領域のドロップダウンパーツ）の項目[1]

［属性の設定］画面（ガイド領域のハイパーリンクパーツ）の項目[1]

［属性の設定］画面（ガイド領域のラジオボタンパーツ）の項目[1]

［属性の設定］画面（業務フロー領域の画像パーツ）の項目[1]

［属性の設定］画面（業務フロー領域の固定テキストパーツ）の項目[1]

［属性の設定］画面（ターミナルノード）の項目[1]

［属性の設定］画面（データストアプラグインパーツ）の項目[1]

［属性の設定］画面（プロセスノード）の項目[1]

［属性の設定］画面（分岐合流ノード）の項目[1]

［属性の設定］画面を表示してノードまたはパーツの設定を変更する[1]

た

ターミナルノード[1]

ターミナルノードとは[1]

ターミナルノードの使い方[1]

ターミナルノード〔用語解説〕[1]

ターミナルノードを配置する[1]

ち

チェックボックスパーツ（ガイド領域）[1]

チェックボックスパーツとは（ガイド領域）[1]

チェックボックスパーツの使い方（ガイド領域）[1]

チェックボックスを配置する（ガイド領域）[1]

注意事項〔Webブラウザ操作時〕[1]

つ

追加〔新規の業務コンテンツ〕[1]

［追加］メニュー[1]

ツールチップ〔ガイド領域の画像パーツ〕[1]

ツールチップ〔業務フロー領域の画像パーツ〕[1]

ツールバー[1]

て

データストアプラグインの使用例[1]

データストアプラグインパーツとは[1]

データストアプラグインパーツの使い方[1]

データストアプラグイン〔用語解説〕[1]

テキストエリアに入力規則を設定する場合の注意事項[1]

テキストエリアパーツ（ガイド領域）[1]

テキストエリアパーツとは（ガイド領域）[1]

テキストエリアパーツの使い方（ガイド領域）[1]

テキストエリアを配置する（ガイド領域）[1]

テキストの入力規則の設定可否[1]

テキストボックスに入力規則を設定する場合の注意事項[1]

テキストボックスパーツ（ガイド領域）[1]

テキストボックスパーツとは（ガイド領域）[1]

テキストボックスパーツの使い方（ガイド領域）[1]

テキストボックスパーツを配置する[1]

と

［閉じる］ボタン[1]

取り消した操作をやり直す[1]

ドロップダウンの親子関係とは[1]

ドロップダウンパーツ（ガイド領域）[1]

ドロップダウンパーツとは（ガイド領域）[1]

ドロップダウンパーツの使い方（ガイド領域）[1]

ドロップダウンパーツを配置する（ガイド領域）（子ドロップダウンの場合）[1]

ドロップダウンパーツを配置する（ガイド領域）（ドロップダウンに親子関係がない場合，または親ドロップダウンの場合）[1]

な

ナビゲーション プラットフォームがHTMLパーツ用に提供するCSSのクラス一覧[1]

ナビゲーション プラットフォームからログアウトする[1]

ナビゲーション プラットフォームで使用できるWebブラウザ[1]

ナビゲーション プラットフォームでできること[1]

ナビゲーション プラットフォームとは[1]

ナビゲーション プラットフォームにログインする[1]

ナビゲーション プラットフォームの概要[1]

ナビゲーション プラットフォームの画面にアクセスするためのURL[1]

ナビゲーション プラットフォームの使用イメージ[1]

ナビゲーション プラットフォーム〔用語解説〕[1]

に

入出力プラグイン〔用語解説〕[1]

［入力/出力］ボタン[1]

の

ノード[1]

ノードID，パーツIDを確認する[1]

ノード，パーツ，関連線の表示順序の変更[1]

ノード，パーツ，関連線，マッピング線を削除する[1]

ノード，パーツを最前面に表示する[1]

ノード，パーツを最背面に表示する[1]

ノードまたはパーツの位置を変更する[1]

ノードまたはパーツの大きさを変更する[1]

ノードまたはパーツを配置する[1]

ノード〔用語解説〕[1]

は

パーツ〔用語解説〕[1]

ハイパーリンクパーツ（ガイド領域）[1]

ハイパーリンクパーツとは（ガイド領域）[1]

ハイパーリンクパーツの使い方（ガイド領域）[1]

ハイパーリンクを配置する（ガイド領域）[1]

パラメタ〔基本URLに指定する場合〕[1]

パラメタを指定したURLの例[1]

［貼り付け］ボタン[1]

版[1]

［版の詳細］画面の項目[1]

［版の詳細］メニュー[1]

ひ

非公開[1]

［非公開にする業務コンテンツの確認］画面の項目[1]

［非公開］メニュー[1]

ふ

［ファイル管理／登録］画面の項目[1]

［ファイル管理／登録］画面を使用して静的ファイルを格納する[1]

［ファイル管理／登録］画面を使用して静的ファイルを削除する[1]

［ファイル管理／登録］メニュー[1]

複数選択[1]

複数選択について[1]

複数の業務コンテンツを選択する[1]

複数のノード，パーツ，関連線，マッピング線を選択する[1]

複製〔業務コンテンツ〕[1]

［複製］メニュー[1]

プラグインの設定に使用するボタン（［Plugins］パレット）[1]

プラグインパーツとは[1]

プラグインパーツ〔用語解説〕[1]

プラグインパーツを配置する（ガイド領域）[1]

［プラグイン］ボタン[1]

プラグイン〔用語解説〕[1]

プラグインを使用している業務コンテンツの設定情報を取得する[1]

［プレビュー］ボタン[1]

フローの構成[1]

フローパーツ〔用語解説〕[1]

プロセスノード[1]

プロセスノードとは[1]

プロセスノードの使い方[1]

プロセスノード〔用語解説〕[1]

分岐合流ノード[1]

分岐合流ノードとは[1]

分岐合流ノードの使い方[1]

分岐合流ノード〔用語解説〕[1]

分岐合流ノードを配置する[1]

分岐条件[1]

分岐ノード[1]

へ

ヘッダ領域〔業務実行画面〕[1]

ヘッダ領域〔業務編集画面〕[1]

［ヘルプ］メニュー[1]

［編集開始］ボタン[1]

［編集画面表示］メニュー[1]

編集環境〔用語解説〕[1]

［編集完了］ボタン[1]

［編集破棄］ボタン[1]

編集版[1]

編集版〔用語解説〕[1]

ほ

保存〔業務コンテンツ〕[1]

［保存］ボタン[1]

ま

マッピング一覧ファイルの形式[1]

マッピング一覧ファイルの出力項目[1]

マッピング一覧ファイルの出力例[1]

［マッピング一覧］ボタン[1]

マッピング線の表示と非表示を切り替える[1]

マッピング線〔用語解説〕[1]

マッピング線を引く（ガイドパーツとプラグインパーツをつなぐ）[1]

マッピングモード[1]

マニュアル〔関連ソフトウェア〕[1]

マニュアル〔ナビゲーション プラットフォーム〕[1]

め

［名称変更］メニュー[1]

メニュー領域[1]

メニュー領域折りたたみボタン[1]

メニュー領域の表示と非表示を切り替える[1]

も

文字サイズ〔Webブラウザ〕[1]

文字列のプロセスノードを配置する[1]

［元に戻す］ボタン[1]

や

［やり直す］ボタン[1]

ゆ

有効期限切れ〔Webブラウザ〕[1]

ユーザプラグイン〔用語解説〕[1]

ら

ラジオボタンパーツ（ガイド領域）[1]

ラジオボタンパーツとは（ガイド領域）[1]

ラジオボタンパーツの使い方（ガイド領域）[1]

ラジオボタンパーツを配置する（ガイド領域）[1]

ラジオボタンをグループ化する場合の注意事項[1]

れ

レポーティング画面（解析項目の選択）の項目[1]

レポーティング画面（業務コンテンツごとの解析結果）の項目[1]

レポーティング画面（ノードごとの解析結果）の項目[1]

［レポート表示］メニュー[1]

ろ

［ログアウト］ボタン[1]

［ロック解除］メニュー[1]