帳票システム構築支援　uCosminexus EUR

uCosminexus EUR Print Manager メッセージ

操作書

3020-7-539-30

目　　次

前書き

変更内容

はじめに

1.　メッセージ

1.1　メッセージの形式

1.2　メッセージ一覧

1.2.1　KEEY001～KEEY099のメッセージ

1.2.2　KEEY101～KEEY199のメッセージ

1.2.3　KEEY201～KEEY299のメッセージ

1.2.4　KEEY301～KEEY399のメッセージ

1.2.5　KEEY401～KEEY499のメッセージ

1.2.6　KEEY501～KEEY599のメッセージ

1.2.7　KEEY601～KEEY699のメッセージ

1.2.8　KEEY701～KEEY799のメッセージ

1.2.9　KEEY801～KEEY899のメッセージ

1.2.10　KEEY901～KEEY999のメッセージ

1.3　環境設定ファイルまたはレジストリ不正時の詳細コード

2.　EUR Print Managerでのエラー発生条件

2.1　EUR Print Manager - Client製品でのエラー発生条件

2.2　EUR Print Manager - Adapter製品でのエラー発生条件

2.3　EUR Print Manager製品でのエラー発生条件

2.4　EUR Print Manager - Report Server製品でのエラー発生条件

2.5　EUR Print Manager - Report Server Adapter製品でのエラー発生条件

付録

付録A　このマニュアルの参考情報

付録A.1　関連マニュアル

付録A.2　EUR バージョン8での製品体系の変更

付録A.3　EUR バージョン8でのマニュアル体系の変更

付録A.4　このマニュアルでの表記

付録A.5　このマニュアルで使用する略語

付録A.6　適用OSの違いによる機能相違点の表記

付録A.7　KB（キロバイト）などの単位表記について

[他社商品名称に関する表示]

All Rights Reserved. Copyright (C) 2009, 2011, Hitachi, Ltd.
All Rights Reserved. Copyright (C) 2009, 2011, Hitachi Solutions, Ltd.

前書き

■ 対象製品

R-1521D-18　 uCosminexus EUR Print Manager　 08-70（適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2008）
R-1521D-28　 uCosminexus EUR Print Manager - Report Server　 08-70（適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2008）
R-1M21D-18　 uCosminexus EUR Print Manager　 08-70（適用OS：AIX 5L V5.3，AIX V6.1，AIX V7.1）
R-1M21D-28　 uCosminexus EUR Print Manager - Report Server　 08-70（適用OS：AIX 5L V5.3，AIX V6.1，AIX V7.1）
R-1921D-18　 uCosminexus EUR Print Manager　 08-70（適用OS：HP-UX 11i V2(IPF)，HP-UX 11i V3(IPF)）
R-1921D-28　 uCosminexus EUR Print Manager - Report Server　 08-70（適用OS：HP-UX 11i V2(IPF)，HP-UX 11i V3(IPF)）
R-1S21D-18　 uCosminexus EUR Print Manager　 08-70（適用OS：Red Hat Enterprise Linux AS 4，Red Hat Enterprise Linux ES 4，Red Hat Enterprise Linux 5，Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform）
R-1S21D-28　 uCosminexus EUR Print Manager - Report Server　 08-70（適用OS：Red Hat Enterprise Linux AS 4，Red Hat Enterprise Linux ES 4，Red Hat Enterprise Linux 5，Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform）

これらの製品は，ISO9001およびTickITの認証を受けた品質マネジメントシステムで開発されました。

■ 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上，必要な手続きをお取りください。
なお，ご不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

■ 商標類

Acrobatは，Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
Active Directoryは，米国Microsoft Corporationの，米国およびその他の国における登録商標または商標です。
ActiveXは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Adobe，およびReaderは，Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
AIXは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
AIX 5Lは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
HP-UXは，Hewlett-Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。
Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Itaniumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
Javaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
JavaScriptは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
MicrosoftおよびHyper-Vは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoft Office Excelは，米国 Microsoft Corporation の商品名称です。
Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。
UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。
Visual Basicは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

■ マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

製品名称
表　記

Active Directory(R)
Active Directory

ActiveX(R)
ActiveX

Microsoft(R) Office Excel(R)
Excel

Microsoft(R) Internet Explorer(R)
Internet Explorer

Windows(R) Internet Explorer(R)

Microsoft(R) Visual Basic(R)
Visual Basic

Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional
Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise
Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate
Windows 7
Windows

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition
Windows Server 2003 Editions
Windows Server 2003

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition
Windows Server 2003 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition
Windows Server 2003 R2 x64

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition
Windows Server 2003 x64

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-V(TM)
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-V(TM)
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise Edition
Windows Server 2008 Editions
Windows Server 2008

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter
Windows Server 2008 R2

Microsoft(R) Windows Vista(R) Business
Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise
Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate
Windows Vista

Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition Operating System
Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Operating System
Windows XP

このほかに，このマニュアルでは，Windows Server 2003 x64，Windows Server 2003 R2 x64，Windows Server 2008 Editions（64ビット版），およびWindows Server 2008 R2を総称して，64ビット版のWindows Serverと表記することがあります。

■ 発行

2011年8月　3020-7-539-30

■ 著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2009, 2011, Hitachi, Ltd.
All Rights Reserved. Copyright (C) 2009, 2011, Hitachi Solutions, Ltd.

変更内容

変更内容（3020-7-539-30）　uCosminexus EUR Print Manager 08-70，uCosminexus EUR Print Manager - Report Server 08-70

追加・変更内容
変更個所

AIX V7.1をサポートしました。
－

次のメッセージを追加しました。
KEEY274-E，KEEY369-E～KEEY373-E，KEEY380-W，KEEY381-E，KEEY387-W，KEEY391-E，KEEY399-E
1.2.3，1.2.4

EUR Print Manager - Adapter製品でのエラー発生条件の表に，出力されるコードとして274を追加しました。
2.2

EUR Print Manager製品でのエラー発生条件の表に，出力されるコードとして369～373，380，381，387，391，および399を追加しました。
2.3

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

今版では，1章の一部の説明を2章に移動しました。旧版との対応は次のようになっています。

旧（3020-7-539-20） | 新（3020-7-539-30）
1.4 EUR Print Managerでのエラー発生条件 | 2章 EUR Print Managerでのエラー発生条件
1.4.1 EUR Print Manager - Client製品でのエラー発生条件 | 2.1 EUR Print Manager - Client製品でのエラー発生条件
1.4.2 EUR Print Manager - Adapter製品でのエラー発生条件 | 2.2 EUR Print Manager - Adapter製品でのエラー発生条件
1.4.3 EUR Print Manager製品でのエラー発生条件 | 2.3 EUR Print Manager製品でのエラー発生条件
1.4.4 EUR Print Manager - Report Server製品でのエラー発生条件 | 2.4 EUR Print Manager - Report Server製品でのエラー発生条件
1.4.5 EUR Print Manager - Report Server Adapter製品でのエラー発生条件 | 2.5 EUR Print Manager - Report Server Adapter製品でのエラー発生条件

はじめに

このマニュアルは，次に示すプログラムプロダクトで出力するメッセージについて説明したものです。

R-1521D-18　　uCosminexus EUR：イーユーアールPrint Manager

R-1521D-28　　uCosminexus EUR：イーユーアールPrint Manager - Report Server

R-1M21D-18　　uCosminexus EUR：イーユーアールPrint Manager

R-1M21D-28　　uCosminexus EUR：イーユーアールPrint Manager - Report Server

R-1921D-18　　uCosminexus EUR：イーユーアールPrint Manager

R-1921D-28　　uCosminexus EUR：イーユーアールPrint Manager - Report Server

R-1S21D-18　　uCosminexus EUR：イーユーアールPrint Manager

R-1S21D-28　　uCosminexus EUR：イーユーアールPrint Manager - Report Server

＜はじめにの構成＞

対象読者

このマニュアルで使用する記号

対象読者

このマニュアルは，EUR Designerで設計した帳票を分散印刷する方を対象としています。

また，次に示す内容を理解していることを前提とします。

Microsoft(R) Windows(R) Operating Systemの知識

AIXの知識

HP-UXの知識

Linux(R)の知識

ActiveX(R)の知識

Visual Basic ScriptまたはMicrosoft(R) Visual Basic(R)の知識

JavaTMの知識

COBOLの知識

EUR Print Serviceの知識

このマニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用する記号について，次に示します。

記　号
意　　味

［　］
画面の名称，メニュー項目，ダイアログボックス，ダイアログボックスのボタンなど，画面に表示されている項目を示します。

（例）［ファイル］－［新規作成］を選択する。

メニューバーの［ファイル］を選んで，プルダウンメニューの［新規作成］を選択することを示します。

1.　メッセージ

この章では，EUR Print Manager，EUR Print Manager - Adapter，EUR Print Manager - Report Server，EUR Print Manager - Report Server Adapter，EUR Print Manager - Client，EURPM制御コマンド，およびEURPM-RS制御コマンドが出力するメッセージとその対処方法について説明します。

＜この章の構成＞

1.1　メッセージの形式

1.2　メッセージ一覧

1.3　環境設定ファイルまたはレジストリ不正時の詳細コード

1.1　メッセージの形式

EUR Print Manager，EUR Print Manager - Adapter，EUR Print Manager - Report Server，EUR Print Manager - Report Server Adapter，EUR Print Manager - Client，EURPM制御コマンド，およびEURPM-RS制御コマンドで表示されるメッセージ形式について説明します。

メッセージID

メッセージ本文（変数）

要因

メッセージの要因を示します。

対処

表示されたメッセージに対する対処方法を示します。

詳細コード

メッセージの詳細コードを示します。

終了コード

メッセージの終了コードを示します。

＜この節の構成＞

(1)　メッセージIDの表示形式

(1)　メッセージIDの表示形式

メッセージIDの表示形式を次に示します。

KEEYxxx-y

xxx

メッセージ番号を示します。メッセージ番号の種別を次に示します。

メッセージ番号 | 種別
001～099 | EURPM制御コマンド，およびEURPM-RS制御コマンドで発生したエラー
101～199 | EUR Print Manager - Client，EUR Print Manager - Client Print ActiveXまたはEUR Print Manager - Client Preview ActiveXで発生したエラー
201～299 | EUR Print Manager - Adapter（ActiveX起動部品，Java起動部品，COBOL起動部品，コマンド起動部品）で発生したエラー
301～399 | EUR Print Managerで発生したエラー
401～499 | EUR Print Manager - Report Serverで発生したエラー
501～599 | EUR Print Manager - Report Server Adapter（RS-ActiveX起動部品，RS-Java起動部品）で発生したエラー
601～699 | Java起動部品，およびCOBOL起動部品で発生したエラー
701～799 | RS-Java起動部品で発生したエラー
801～899 | RS-コマンド起動部品で発生したエラー
901～999 | コマンド起動部品で発生したエラー

y

メッセージのレベルを示します。メッセージのレベルを次に示します。

I：Information（通知）

W：Warning（軽いエラーに対する警告）

E：Error（エラー）

S：System Error（システムエラー）

1.2　メッセージ一覧

EUR Print Manager，EUR Print Manager - Adapter，EUR Print Manager - Report Server，EUR Print Manager - Report Server Adapter，EUR Print Manager - Client，EURPM制御コマンド，およびEURPM-RS制御コマンドのメッセージを，メッセージID順に示します。

＜この節の構成＞

1.2.1　KEEY001～KEEY099のメッセージ

1.2.2　KEEY101～KEEY199のメッセージ

1.2.3　KEEY201～KEEY299のメッセージ

1.2.4　KEEY301～KEEY399のメッセージ

1.2.5　KEEY401～KEEY499のメッセージ

1.2.6　KEEY501～KEEY599のメッセージ

1.2.7　KEEY601～KEEY699のメッセージ

1.2.8　KEEY701～KEEY799のメッセージ

1.2.9　KEEY801～KEEY899のメッセージ

1.2.10　KEEY901～KEEY999のメッセージ

1.2.1　KEEY001～KEEY099のメッセージ

KEEY001-E

不明なオプション(オプション名)が指定されました。

要因

存在しないオプションが指定されました。

対策

オプション名の指定に誤りがないかどうかを見直してください。

終了コード

8

KEEY002-E

(オプション名)オプションの値の指定がありません。

要因

値の指定が必要なオプションに値を指定していません。

対策

オプションに値を指定してください。

終了コード

8

KEEY003-E

(オプション名)オプションの値が不正です。

要因

オプションに指定されている値の形式または範囲に誤りがあります。

対策

指定したオプションの値の形式を見直してください。

指定したオプションの値の範囲を見直してください。

終了コード

8

KEEY004-E

オプション(オプション名)が指定されていません。

要因

EURPM制御コマンドまたはEURPM-RS制御コマンドの実行時に指定が必須のオプションが指定されていません。

対策

オプションを指定してください。

終了コード

8

KEEY005-E

同時に指定できないオプション(オプション名)と(オプション名)が指定されています。

要因

同時に指定できないオプションが指定されました。

対策

指定したオプションを見直してください。

終了コード

8

KEEY006-E

指定した識別名は存在しません。[識別名]

要因

存在しない識別名が指定されました。

対策

指定したEUR Print Managerの識別名を見直してください。

終了コード

8

KEEY007-W

識別名が登録されていません。

要因

識別名が登録されていません。

対策

EURPM制御コマンドで登録情報を確認し，EUR Print Managerの起動管理定義を見直してください。

終了コード

4

KEEY008-E

指定した識別名は存在します。[識別名]

要因

登録済みの識別名を指定しました。

対策

重複しない識別名を登録してください。

終了コード

8

KEEY009-W

自動起動対象は存在しません。

要因

EUR Print Managerの自動起動が設定されていません。

対策

EURPM制御コマンドで登録情報を確認し，EUR Print Managerの起動管理定義を見直してください。

終了コード

4

KEEY010-W

指定した環境設定ファイルパスは存在します。

要因

指定した環境設定ファイルはすでに使用しています。

対策

EURPM制御コマンドで登録情報を確認し，EUR Print Managerの起動管理定義を見直してください。

終了コード

4

KEEY020-E

プログラムはすでに起動しています。[識別名]

要因

指定されたプログラムはすでに起動しています。

指定された識別名のプログラムはすでに起動しています。

対策

識別名を指定した場合は，指定した識別名を見直してください。

「/kind ALL」または「/kind AUTOONLY」を指定した場合は，EURPM制御コマンドで登録情報を確認し，EUR Print Managerの起動管理定義を見直してください。

終了コード

8

KEEY021-E

プログラムは起動または停止処理中です。[識別名]

要因

指定されたプログラムは起動処理中または停止処理中のため，起動できません。

指定された識別名のプログラムは起動処理中または停止処理中のため，起動できません。

対策

識別名を指定した場合は，指定した識別名を見直してください。

「/kind ALL」または「/kind AUTOONLY」を指定した場合は，EURPM制御コマンドで登録情報を確認し，EUR Print Managerの起動管理定義を見直してください。

終了コード

8

KEEY022-E

プログラムはすでに停止しています。[識別名]

要因

指定されたプログラムはすでに停止しています。

指定された識別名のプログラムはすでに停止しています。

対策

識別名を指定した場合は，指定した識別名を見直してください。

「/kind ALL」または「/kind AUTOONLY」を指定した場合は，EURPM制御コマンドで登録情報を確認し，EUR Print Managerの起動管理定義を見直してください。

終了コード

8

KEEY023-E

プログラムは起動または停止処理中です。[識別名]

要因

指定されたプログラムは起動処理中または停止処理中のため，停止できません。

指定された識別名のプログラムは起動処理中または停止処理中のため，起動できません。

対策

識別名を指定した場合は，指定した識別名を見直してください。

「/kind ALL」または「/kind AUTOONLY」を指定した場合は，EURPM制御コマンドで登録情報を確認し，EUR Print Managerの起動管理定義を見直してください。

終了コード

8

KEEY024-E

プロセス管理ファイルの読み込みでエラーが発生しました。[識別名]

要因

プロセス管理ファイルの読み込みでエラーが発生しました。

対策

環境設定ファイル（EURPMCTRL.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

終了コード

8

KEEY025-E

EUR Print Managerの起動でエラーが発生しました。[識別名]

要因

EUR Print Managerの起動でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Managerのログファイルを参照してください。

EURPM制御コマンドで登録情報を確認し，EUR Print Managerの起動管理定義を見直してください。

終了コード

8

KEEY026-E

EUR Print Managerの停止でエラーが発生しました。[識別名]

要因

EUR Print Managerの停止でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Managerのログファイルを参照してください。

終了コード

8

KEEY027-E

起動管理定義ファイルの書き込みでエラーが発生しました。

要因

起動管理定義ファイルの書き込みでエラーが発生しました。

対策

ディスクの空き容量を確認してください。

EURPM制御コマンドの場合
Windows環境のときは，EUR Print Managerのインストールフォルダの書き込み権限を確認してください。
UNIX/Linux環境のときは，/etc/opt/eurpmフォルダの書き込み権限を確認してください。

EURPM-RS制御コマンドの場合
/etc/opt/eurpmlsフォルダの書き込み権限を確認してください。

終了コード

8

KEEY028-E

起動管理定義ファイルの読み込みでエラーが発生しました。

要因

起動管理定義ファイルの読み込みでエラーが発生しました。

対策

EURPM制御コマンドの場合
Windows環境のときは，EUR Print Managerのインストールフォルダの読み込み権限を確認してください。
UNIX/Linux環境のときは，/etc/opt/eurpmフォルダの読み込み権限を確認してください。

EURPM-RS制御コマンドの場合
/etc/opt/eurpmlsフォルダの読み込み権限を確認してください。

終了コード

8

KEEY030-E

メモリ不足が発生しました。

要因

メモリが不足しています。

対策

ほかのアプリケーションを終了してください。

終了コード

8

KEEY031-S

環境設定ファイルに不正があります。詳細コード = [nnnnnn]（Windows環境の場合）
Environment setting file is invalid. Detailed code = [nnnnnn]（UNIX/Linux環境の場合）

要因

次の要因が考えられます。

環境設定ファイルがありません。

環境設定ファイルに読み込み権限がありません。

環境設定ファイルの必須項目が指定されていません。

対策

詳細コード（nnnnnn）に従って，環境設定ファイルを見直してください。詳細コードについては，「1.3　環境設定ファイルまたはレジストリ不正時の詳細コード」を参照してください。

終了コード

8

KEEY032-S

ログファイルの書き込みに失敗しました。（Windows環境の場合）
Failed to write to the log file.（UNIX/Linux環境の場合）

要因

ログファイルに書き込みできません。

対策

環境設定ファイル（EURPMCTRL.ini）のERRORセクションのLOGFILEキーに指定されているフォルダを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダおよびファイルの書き込み権限を確認してください。

終了コード

8

KEEY033-I

コマンドを起動しました。

要因

コマンドを起動しました。

KEEY034-I

コマンドを終了しました。

要因

コマンドを終了しました。

KEEY035-W

Failed to write to the log file.

要因

ログファイルが開けません。

対策

環境設定ファイル（EURPMCTRL.ini）のERRORセクションのLOGFILEキーに指定されているフォルダを確認してください。

フォルダおよびファイルの書き込み権限を確認してください。

EUR Print Manager以外のプログラムが，ログファイルをオープンしていないかを確認してください。

KEEY036-I

EUR Print Managerが起動しました。[識別名]

要因

[識別名]のEUR Print Managerが起動しました。

KEEY037-I

EUR Print Managerが停止しました。[識別名]

要因

[識別名]のEUR Print Managerが停止しました。

KEEY038-E

指定した識別名は起動中のため変更できません。[識別名]

要因

指定した識別名のプログラムは起動中のため変更できません。

対策

指定した識別名を見直してください。

指定した識別名のプログラムを停止してください。

終了コード

8

KEEY039-E

起動管理定義が最大登録件数に達しています。

要因

EUR Print Managerの起動管理定義が最大登録件数に達しているため，起動管理定義を追加できません。

対策

EUR Print Managerの起動管理定義を見直して，不要な起動管理定義があれば削除してください。なお，起動管理定義は最大5件まで登録できます。

終了コード

8

KEEY040-E

EUR Print Managerの呼び出しでエラーが発生しました。[識別名]

要因

EUR Print Managerの呼び出しでエラーが発生しました。

対策

EURPM制御コマンドのログファイルを参照してください。

終了コード

8

KEEY041-E

サービスの情報取得に失敗しました。

要因

サービスのオープンまたは情報取得でエラーが発生しました。

対策

EURPM制御コマンドまたはEURPM-RS制御コマンドのログファイルを参照してください。

終了コード

8

KEEY042-S

An attempt to load string resource DLL has failed. Error:[nnn]

要因

EURPM制御コマンド実行時に，内部処理でエラーが発生しました。

なお，nnnには保守情報が表示されます。

対策

EUR Print Managerをインストールし直してください。

終了コード

8

KEEY043-S

EUR Print Serviceがインストールされていません。詳細コード = [nnnnnn]

要因

次の要因が考えられます。

レジストリの内容に不正があります。nnnnnnは，レジストリの詳細コードを示します。詳細コードについては，「1.3　環境設定ファイルまたはレジストリ不正時の詳細コード」を参照してください。

EUR Print Serviceが正しくインストールされていません。

対策

EUR Print Serviceが正しくインストールされているかを確認してください。

終了コード

8

KEEY044-S

レジストリに不正があります。詳細コード = [nnnnnn]

要因

レジストリの内容に不正があります。nnnnnnは，レジストリの詳細コードを示します。詳細コードについては，「1.3　環境設定ファイルまたはレジストリ不正時の詳細コード」を参照してください。

対策

EURPM制御コマンドの場合
EUR Print Managerが正しくインストールされているかを確認してください。

EURPM-RS制御コマンドの場合
EUR Print Manager - Report Serverが正しくインストールされているかを確認してください。

終了コード

8

KEEY050-E

コマンド実行でタイムアウトが発生しました。

要因

コマンド実行でタイムアウトが発生しました。

対策

環境設定ファイル（EURPMCTRL.ini）のTIMEOUTセクションの各キーに指定されている値を修正してください。

EUR Print Managerのログファイルを参照してください。

終了コード

8

KEEY051-I

EUR Print Manager - Report Serverが起動しました。[識別名]

要因

EUR Print Manager - Report Serverが起動しました。

終了コード

0

KEEY052-I

EUR Print Manager - Report Serverが停止しました。[識別名]

要因

EUR Print Manager - Report Serverが停止しました。

終了コード

0

KEEY053-E

EUR Print Manager - Report Serverの起動でエラーが発生しました。[識別名]

要因

EUR Print Manager - Report Serverの起動でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Manager - Report Serverのログファイルを参照してください。

終了コード

8

KEEY054-E

EUR Print Manager - Report Serverの停止でエラーが発生しました。[識別名]

要因

EUR Print Manager - Report Serverの停止でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Manager - Report Serverのログファイルを参照してください。

終了コード

8

KEEY055-E

EUR Print Manager - Report Serverの呼び出しでエラーが発生しました。[識別名]

要因

EUR Print Manager - Report Serverの呼び出しでエラーが発生しました。

対策

EURPM-RS制御コマンドのログファイルを参照してください。

終了コード

8

1.2.2　KEEY101～KEEY199のメッセージ

KEEY101-E

クライアントでクライアントプリンタクラス定義ファイルの読み込みに失敗しました。

要因

クライアントプリンタクラス定義ファイルが読み込めません。

対策

環境設定ファイル（EURPMCL.ini）のPATHセクションのCONFキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

詳細コード

101

KEEY102-E

クライアントで一時フォルダの作成に失敗しました。

要因

一時フォルダ（EUR Print Manager - Clientの作業フォルダ）が作成できません。

対策

環境設定ファイル（EURPMCL.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダの書き込み権限を確認してください。

詳細コード

102

KEEY103-S

システムエラーが発生しました。

要因

データの送受信中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

ログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

103

KEEY104-E

印刷データファイルのフォーマットが不正です。

要因

印刷データファイルの形式に誤りがあります。

対策

EPF形式ファイルを指定するURLにEPF形式ファイル以外のファイルを指定していないかを確認してください。

詳細コード

104

KEEY105-E

クライアントで一時フォルダの削除に失敗しました。

要因

一時フォルダ（EUR Print Manager - Clientの作業フォルダ）が削除できません。

対策

環境設定ファイル（EURPMCL.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

フォルダの書き込み権限を確認してください。

詳細コード

105

KEEY106-S

システムエラーが発生しました。

要因

データの送受信中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

ログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

106

KEEY107-S

システムエラーが発生しました。

要因

データの送受信中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

ログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

107

KEEY108-S

システムエラーが発生しました。

要因

データの送受信中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

ログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

108

KEEY109-S

システムエラーが発生しました。

要因

データの送受信中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

ログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

109

KEEY110-E

EPF形式ファイルの解析中にエラーが発生しました。

要因

次の要因が考えられます。

EPF形式ファイルの解析時にエラーが発生しました。

EPF形式ファイルの解析時に一時ファイルが作成できません。

対策

フォルダの書き込み権限を確認してください。

出力されているEPF形式ファイルとログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

110

KEEY111-E

クライアントで印刷データファイルの作成に失敗しました。

要因

印刷データファイルが作成できません。

対策

環境設定ファイル（EURPMCL.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダの書き込み権限を確認してください。

詳細コード

111

KEEY112-E

クライアントで印刷データファイルの削除に失敗しました。

要因

印刷データファイルが削除できません。

対策

環境設定ファイル（EURPMCL.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイルの削除権限を確認してください。

詳細コード

112

KEEY113-E

プレビュー画面の起動に失敗しました。

要因

プレビュー画面が表示できません。

対策

EUR Print Manager - Clientが正しくインストールされているかを確認してください。

詳細コード

113

KEEY115-E

原因不明のエラーで処理が中断されました。印刷管理サーバまたは拠点サーバの状態を確認してください。

要因

印刷管理サーバまたは拠点サーバとのデータ送受信中にエラーが発生したため，処理が中断されました。

バッファが不足したため，ソケット通信でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Managerが起動されているかを確認してください。

EUR Print Manager - Report Serverが起動されているかを確認してください。

環境設定ファイル（EURPMCL.ini）のOPTIONセクションに指定されているSOCKBUFFSIZEキーの値を小さく（8～64）して再試行してください。
なお，指定した値によっては，通信性能が変わることがあります。通信性能が劣化する場合は値を変更してチューニングしてください。

詳細コード

115

KEEY117-E

クライアントで出力先選択画面の起動に失敗しました。

要因

印刷ダイアログが表示できません。

対策

出力されているログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

117

KEEY118-E

プリンタ情報の取得または設定に失敗しました。

要因

次の要因が考えられます。

プリンタ情報が取得できません。

プリンタの設定に誤りがあります。

対策

プリンタドライバが正しくインストールされているかを確認してください。

プリンタが存在するかどうかを確認してください。

プリンタの名称がShift-JISエンコーディングで表現されているかを確認してください。

詳細コード

118

KEEY119-S

メモリ不足が発生しました。

要因

メモリが不足しています。

対策

ほかのアプリケーションを終了してください。

メモリを増設してください。

詳細コード

119

KEEY120-E

印刷データファイルの解析に失敗しました。

要因

印刷データのファイルの解析時にエラーが発生しました。

対策

EPF形式ファイルを指定するURLにEPF形式ファイル以外のファイルを指定していないかを確認してください。

詳細コード

120

KEEY125-S

ソケットの接続要求の受け入れに失敗しました。

要因

ソケット接続エラーが発生しました。

対策

ログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

125

KEEY126-E

印刷ジョブの開始に失敗しました。

要因

印刷が実行できないため，指定したプリンタで印刷できません。

対策

プリンタが印刷できる状態になっているかを確認してください。

詳細コード

126

KEEY127-E

印刷ページの追加に失敗しました。

要因

印刷ページの追加ができないため，指定したプリンタで印刷できません。

対策

プリンタが印刷できる状態になっているかを確認してください。

詳細コード

127

KEEY128-E

印刷に失敗しました。

要因

印刷時にエラーが発生しました。

対策

プリンタが印刷できる状態になっているかを確認してください。

詳細コード

128

KEEY129-E

印刷ページの終了に失敗しました。

要因

印刷ページの終了ができないため，指定したプリンタで印刷できません。

対策

プリンタが印刷できる状態になっているかを確認してください。

詳細コード

129

KEEY130-E

印刷ジョブの終了に失敗しました。

要因

印刷が終了できないため，指定したプリンタで印刷できません。

対策

プリンタが印刷できる状態になっているかを確認してください。

詳細コード

130

KEEY132-E

印刷開始ページの入力値が不正です。正しい値を入力してください。

要因

次の要因が考えられます。

ActiveX部品のPrintStartPageパラメタまたはクライアントコマンドの/sオプションに指定する印刷開始ページに，1～999,999以外の値が入力されています。

ActiveX部品のPrintStartPageパラメタまたはクライアントコマンドの/sオプションの指定はありますが，印刷開始ページ値が指定されていません。

対策

PrintStartPageパラメタまたは/sオプションの印刷開始ページ値が正しいかを確認するため，システム管理者に連絡してください。

詳細コード

132

KEEY133-S

システムエラーが発生しました。

要因

次の要因が考えられます。

EUR Print Manager - Clientを二重起動しています。

初期化中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

すでにEUR Print Manager - Clientを起動していないかどうかを確認してください。また，複数のユーザーがログインしたり，ユーザー切り替えにより複数のユーザーが同時にログインしたりして，EUR Print Manager - Clientが二重に起動していないかどうかを確認してください。

EUR Print Manager - Clientを起動していない場合は，ログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

133

KEEY134-S

環境設定ファイルに不正があります。詳細コード = [nnnnnn]

要因

次の要因が考えられます。

環境設定ファイルがありません。

環境設定ファイルに読み込み権限がありません。

環境設定ファイルの必須項目が指定されていません。

対策

詳細コード（nnnnnn）に従って，環境設定ファイルを見直してください。詳細コードについては，「1.3　環境設定ファイルまたはレジストリ不正時の詳細コード」を参照してください。

詳細コード

134

KEEY135-S

ログファイルの書き込みに失敗しました。

要因

ログファイルに書き込みできません。

対策

環境設定ファイル（EURPMCL.ini）のERRORセクションのLOGFILEキーに指定されているフォルダを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダおよびファイルの書き込み権限を確認してください。

詳細コード

135

KEEY136-I

ジョブを起動しました。

要因

指定したジョブが起動しました。

KEEY137-I

ジョブを終了しました。

要因

指定したジョブが終了しました。

KEEY138-E

印刷終了ページの入力値が不正です。正しい値を入力してください。

要因

次の要因が考えられます。

ActiveX部品のPrintEndPageパラメタまたはクライアントコマンドの/eオプションに指定する印刷終了ページに，1～999,999以外の値が入力されています。

ActiveX部品のPrintEndPageパラメタまたはクライアントコマンドの/eオプションの指定はありますが，印刷終了ページ値が指定されていません。

対策

PrintEndPageパラメタまたは/eオプションの印刷終了ページ値が正しいかを確認するため，システム管理者に連絡してください。

詳細コード

138

KEEY139-E

出力プリンタがクライアントマシン上に存在しません。

要因

クライアントプリンタクラスで設定されたプリンタ名がクライアントPCに登録されていません。

対策

クライアントプリンタクラスの設定を見直してください。

クライアントPCに登録されたプリンタ名を確認してください。

詳細コード

139

KEEY140-E

指定されたプリンタ名がクライアントマシン上に存在しません。

要因

指定されたプリンタ名がクライアントPCに登録されていません。

対策

指定したクライアントプリンタ名を確認してください。

クライアントPCに登録されたプリンタ名を確認してください。

詳細コード

140

KEEY141-E

印刷データファイルのURLが不正です。

要因

指定した印刷データファイルのURLに誤りがあります。

対策

EPF形式ファイルを指定したURLが正しいかどうかを確認してください。

詳細コード

141

KEEY142-E

印刷データファイルの取得に失敗しました。

要因

印刷データファイルが取得できません。

対策

EPF形式ファイルを指定したURLが正しいかどうかを確認してください。

ActiveX部品のEPFFileURLパラメタに，動的にEPF形式ファイルを生成してダウンロードするようにユーザープログラムのURLを指定している場合は，HTTPレスポンスのHTTPヘッダについて，次のことを確認してください。
・ContentLength項目を指定しているか。
・ContentLength項目に実際のファイルサイズよりも小さい値を指定していないか。

ActiveX部品のEPFTempDataModeパラメタに1を指定している場合，ダウンロードしようとしたEPF形式ファイルのファイルサイズが，EPFDataMaxSizeパラメタで指定した値を超えていないかどうかを確認してください。
ActiveX部品のパラメタについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

Web/APサーバの状態を確認してください。

蓄積管理GUIの使用中にこのエラーが発生した場合は，プレビューまたは印刷しようとしたEPF形式ファイルのファイルサイズが，環境設定ファイル（EURPM.ini）のOPTIONセクションに指定されているEPFDATAMAXSIZEキーの値を超えていないかどうかを確認してください。

詳細コード

142

KEEY143-S

一時フォルダ名の取得に失敗しました。

要因

一時フォルダの作成中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

ログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

143

KEEY144-E

一時ファイル名の取得に失敗しました。

要因

一時ファイルの作成中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

ログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

144

KEEY145-E

http転送でエラーが発生しました。

要因

データの通信中にエラーが発生しました。

対策

出力されているログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

145

KEEY146-E

印刷開始ページの入力値が印刷終了ページの入力値より大きいです。

要因

次の要因が考えられます。

ActiveX部品のPrintStartPageパラメタ（印刷開始ページ）の指定値が，PrintEndPageパラメタ（印刷終了ページ）の指定値よりも大きい。

クライアントコマンドの/sオプションの指定値（印刷開始ページ）が，/eオプションの指定値（印刷終了ページ）よりも大きい。

対策

パラメタまたはオプションの指定値が正しいかを確認するため，システム管理者に連絡してください。

詳細コード

146

KEEY148-E

指定された印刷結果報告URLが不正です。

要因

印刷結果を報告するURLに誤りがあります。

対策

指定したURLに，サーバ上の正しいURLを指定しているかを確認してください。

詳細コード

148

KEEY149-E

印刷結果の送信に失敗しました。

要因

印刷結果を送信できません。

対策

Web/APサーバの状態を確認してください。

印刷結果を報告するURLが正しいかどうかを確認してください。

詳細コード

149

KEEY150-S

An attempt to load string resource DLL has failed. Error:[nnn]

要因

EUR Print Manager - Clientの起動時に，内部処理でエラーが発生しました。

なお，nnnには保守情報が表示されます。

対策

EUR Print Manager - Clientをインストールし直してください。

詳細コード

150

KEEY151-E

クライアントでバージョン不整合を検知しました。

要因

製品のバージョンが不一致です。

対策

EUR Print Managerのバージョン番号を確認してください。

詳細コード

151

KEEY153-E

プロパティの指定値に誤りがあります。(プロパティ名)

要因

プロパティの指定値が不正です。

対策

プロパティの指定を見直してください。

詳細コード

153

KEEY154-W

印刷ダイアログでキャンセルが選択されました。

要因

印刷ダイアログでキャンセルを選択しました。処理を終了します。

詳細コード

154

KEEY155-E

EPF形式ファイルの一時ファイルの生成に失敗しました。

要因

EPF形式ファイルの一時ファイルが生成できません。

対策

環境設定ファイル（EURPMCL.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダの書き込み権限を確認してください。

詳細コード

155

KEEY156-E

プレビュー表示に失敗しました。

要因

プレビュー画面が表示できません。

対策

出力されているログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

156

KEEY157-E

クライアントでコネクション数が限界値をオーバーしました。

要因

同時に接続できる最大数を超えています。

対策

再度実行してください。

詳細コード

157

KEEY159-S

レジストリに不正があります。詳細コード = [nnnnnn]

要因

レジストリの内容に不正があります。nnnnnnは，レジストリの詳細コードを示します。詳細コードについては，「1.3　環境設定ファイルまたはレジストリ不正時の詳細コード」を参照してください。

対策

EUR Print Manager - Clientが正しくインストールされているかを確認してください。

詳細コード

159

KEEY161-I

EUR Print Manager - Clientを開始しました。

要因

EUR Print Manager - Clientを開始しました。

KEEY162-I

EUR Print Manager - Clientを終了しました。

要因

EUR Print Manager - Clientを終了しました。

KEEY163-I

印刷を完了しました。

要因

印刷が正常に終了しました。

KEEY164-W

ログファイルのオープンに失敗しました。

要因

ログファイルが開けません。

対策

環境設定ファイル（EURPMCL.ini）のERRORセクションのLOGFILEキーに指定されているフォルダを確認してください。

フォルダおよびファイルの書き込み権限を確認してください。

ほかのプログラムがログファイルを使用していないか確認してください。

KEEY165-E

印刷データファイルのURLの文字列が上限を超えました。

要因

印刷データファイルのURLの長さが，上限の2,038バイトを超えました。

対策

EPF形式ファイルを指定したURLの長さを確認してください。

蓄積管理GUIの使用中にこのエラーが発生した場合は，次のどちらかの操作を実施して，再度実行してください。
・選択している蓄積ファイルの数を減らしてください。
・［一つの帳票として印刷する］チェックボックスのチェックを外してください。

KEEY166-E

プリンタ名の指定に誤りがあります。

要因

次の要因が考えられます。

クライアントコマンドの/prオプションで指定したプリンタ名の長さが，上限の80バイトを超えています。

クライアントコマンドの/prオプションの指定はありますが，プリンタ名が指定されていません。

対策

プリンタ名の指定を見直してください。

終了コード

-1

KEEY167-E

トレイ名の指定に誤りがあります。

要因

次の要因が考えられます。

クライアントコマンドの/trオプションで指定したトレイ名の長さが，上限の80バイトを超えています。

クライアントコマンドの/trオプションの指定はありますが，トレイ名が指定されていません。

対策

トレイ名の指定を見直してください。

終了コード

-1

KEEY168-E

プリンタクラス名の指定に誤りがあります。

要因

次の要因が考えられます。

クライアントコマンドの/prcオプションで指定したプリンタクラス名の長さが，上限の80バイトを超えています。

クライアントコマンドの/prcオプションの指定はありますが，プリンタクラス名が指定されていません。

対策

プリンタクラス名の指定を見直してください。

終了コード

-1

KEEY169-E

EPF形式ファイル名の指定に誤りがあります。

要因

次の要因が考えられます。

クライアントコマンドで指定したEPF形式ファイル名の長さが，上限の255バイトを超えています。

クライアントコマンドで/rオプションを指定しているのに，EPF形式ファイル名が指定されていません。

クライアントコマンドでEPF形式ファイル名を複数指定しました。

対策

クライアントコマンドの指定を見直してください。

終了コード

-1

KEEY170-E

EPF形式ファイルの読み込みに失敗しました。

要因

EPF形式ファイルが読み込めません。

対策

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

終了コード

-1

KEEY171-E

EURMCEPFViewerの起動に失敗しました。

要因

次の要因が考えられます。

クライアントPCでの印刷またはプレビュー表示でエラーが発生しました。

クライアントコマンドの実行時にエラーが発生しました。

対策

EUR Print Manager - Clientが正しくインストールされているかを確認してください。

終了コード

-1

KEEY172-E

不明なオプション(オプション名)が指定されました。

要因

クライアントコマンドの実行時に存在しないオプションが指定されました。

対策

オプション名の指定に誤りがないかどうかを見直してください。

終了コード

-1

1.2.3　KEEY201～KEEY299のメッセージ

KEEY201-E

プロパティ(プロパティ名)の指定値に誤りがあります。

要因

プロパティの指定値が不正です。

対策

プロパティの指定を見直してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-201

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

201

KEEY202-E

プロパティ(プロパティ名)が指定されていません。

要因

必須のプロパティの値が指定されていません。

対策

プロパティの指定を見直してください。

次のどちらかで印刷管理サーバのIPアドレスを指定してください。
・PMServerAddressプロパティ
・環境設定ファイル（EURPMADP.ini）のIPADDRESSセクションのEURPMキー

終了コード

ActiveX起動部品

-202

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

202

KEEY203-E

マッピングデータファイルの読み込みに失敗しました。

要因

マッピングデータファイルまたは可変記号値定義ファイルが読み込めません。

対策

ファイル名の指定を確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限があるかどうかを確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-203

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

203

KEEY204-E

ユーザ定義データファイルの読み込みに失敗しました。

要因

ユーザ定義データファイルまたは可変記号値定義ファイルが読み込めません。

対策

ファイル名の指定を確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限があるかどうかを確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-204

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

204

KEEY205-E

パラメタに誤りがあります。

要因

メソッド，または関数に指定したパラメタの形式が不正です。

対策

メソッド，または関数に指定したパラメタを見直してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-205

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

205

KEEY206-E

必須パラメタの指定がありません。

要因

メソッド，または関数で，必須パラメタが指定されていません。

対策

メソッド，または関数に指定したパラメタを見直してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-206

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

206

KEEY207-E

サーバプリンタ名の指定がありません。

要因

サーバのプリンタ名の指定がありません。

対策

プリンタのトレイ名を指定するにはプリンタ名を指定してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-207

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

207

KEEY208-E

原因不明のエラーで処理が中断されました。印刷管理サーバの状態を確認してください。

要因

EUR Print Managerとのデータ送受信中にエラーが発生したため，処理が中断されました。

バッファが不足したため，ソケット通信でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Managerが起動されているかどうかを確認してください。

環境設定ファイル（EURPMADP.ini）のOPTIONセクションに指定されているSOCKBUFFSIZEキーの値を小さく（8～64）して再試行してください。
なお，指定した値によっては，通信性能が変わることがあります。通信性能が劣化する場合は値を変更してチューニングしてください。

終了コード

ActiveX起動部品

-208

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

208

KEEY209-W

印刷処理で警告が発生しました。(nnn)

要因

詳細コード（nnn）に対応する印刷処理で警告が発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

100～199：EURPMCL.log，EURPMPrintAX.log，EURPMPreViewAX.log

300～399：EURPM.log

400～499：EURPMLS.log

終了コード

ActiveX起動部品

-209

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

209

KEEY210-S

環境設定ファイルに不正があります。詳細コード = [nnnnnn]

要因

次の要因が考えられます。

環境設定ファイルがありません。

環境設定ファイルに読み込み権限がありません。

環境設定ファイルの必須項目が指定されていません。

対策

詳細コード（nnnnnn）に従って，環境設定ファイルを見直してください。詳細コードについては，「1.3　環境設定ファイルまたはレジストリ不正時の詳細コード」を参照してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-210

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

210

KEEY211-S

ログファイルの書き込みに失敗しました。

要因

ログファイルに書き込めません。

対策

環境設定ファイル（EURPMADP.ini）のERRORセクションのLOGFILEキーに指定されているフォルダを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダおよびファイルの書き込み権限を確認してください。※

注※

EUR Print Manager - Adapterの実行ユーザーがインターネットゲストアカウント（IUSR_XXXXX）の場合，ログファイル（EURPMADP.log）のデフォルトの出力先（EUR Print Manager - Adapterのインストールフォルダ下のLogフォルダ）には書き込み権限がありません。インターネットゲストアカウントに書き込み権限を与えるか，インターネットゲストアカウントに書き込み権限がある別のフォルダを指定してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-211

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

211

KEEY212-E

印刷管理サーバへの接続に失敗しました。

要因

EUR Print Managerとの通信でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Managerが起動されているかを確認してください。

環境設定ファイル（EURPMADP.ini）のIPADDRESSセクションのEURPMキーに指定されているIPアドレスを確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-212

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

212

KEEY213-I

ジョブを起動しました。

要因

指定したジョブが起動しました。

終了コード

ActiveX起動部品

-213

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

213

KEEY214-I

ジョブを終了しました。

要因

指定したジョブが終了しました。

終了コード

ActiveX起動部品

-214

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

214

KEEY215-S

メモリ不足が発生しました。

要因

メモリが不足しています。

対策

ほかのアプリケーションを終了してください。

メモリを増設してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-215

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

215

KEEY216-E

通信タイムアウトが発生しました。

要因

通信中にタイムアウトになりました。

対策

EUR Print Managerが起動されているかを確認してください。

環境設定ファイル（EURPMADP.ini）のTIMEOUTセクションのキーの値を見直してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-216

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

216

KEEY217-S

システムエラーが発生しました。

要因

次の要因が考えられます。

初期化中に内部処理でエラーが発生しました。

データの送受信中に内部処理でエラーが発生しました。

内部テーブルの操作中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

ログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-217

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

217

KEEY218-E

出力先一覧取得処理でエラーが発生しました。（nnn）

要因

出力先一覧を取得する処理でエラーが発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

100～199：EURPMCL.log，EURPMPrintAX.log，EURPMPreViewAX.log

300～399：EURPM.log

400～499：EURPMLS.log

終了コード

ActiveX起動部品

-218

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

218

KEEY219-E

プリンタクラス一覧取得処理でエラーが発生しました。（nnn）

要因

プリンタクラス一覧を取得する処理でエラーが発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

100～199：EURPMCL.log，EURPMPrintAX.log，EURPMPreViewAX.log

300～399：EURPM.log

400～499：EURPMLS.log

終了コード

ActiveX起動部品

-219

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

219

KEEY221-E

印刷処理でエラーが発生しました。（nnn）

要因

印刷処理を実行中にエラーが発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

100～199：EURPMCL.log，EURPMPrintAX.log，EURPMPreViewAX.log

300～399：EURPM.log

400～499：EURPMLS.log

終了コード

ActiveX起動部品

-221

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

221

KEEY222-E

クライアントプリンタ名の指定がありません。

要因

プリンタのトレイ名を指定しましたが，プリンタ名を指定していません。

対策

プリンタのトレイ名を指定するにはプリンタ名を指定してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-222

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

222

KEEY223-E

PDF形式ファイル出力処理でエラーが発生しました。(nnn)

要因

PDF形式ファイルの出力中にエラーが発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

100～199：EURPMCL.log，EURPMPrintAX.log，EURPMPreViewAX.log

300～399：EURPM.log

400～499：EURPMLS.log

終了コード

ActiveX起動部品

-223

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

223

KEEY224-W

PDF形式ファイル出力処理で警告が発生しました。(nnn)

要因

PDF形式ファイルの出力中に警告が発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

100～199：EURPMCL.log，EURPMPrintAX.log，EURPMPreViewAX.log

300～399：EURPM.log

400～499：EURPMLS.log

終了コード

ActiveX起動部品

-224

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

224

KEEY225-E

EPF形式ファイル出力処理でエラーが発生しました。(nnn)

要因

EPF形式ファイルの出力中にエラーが発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

100～199：EURPMCL.log，EURPMPrintAX.log，EURPMPreViewAX.log

300～399：EURPM.log

400～499：EURPMLS.log

終了コード

ActiveX起動部品

-225

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

225

KEEY226-W

EPF形式ファイル出力処理で警告が発生しました。(nnn)

要因

EPF形式ファイルの出力中に警告が発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

100～199：EURPMCL.log，EURPMPrintAX.log，EURPMPreViewAX.log

300～399：EURPM.log

400～499：EURPMLS.log

終了コード

ActiveX起動部品

-226

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

226

KEEY227-E

PDF形式ファイルの初期化に失敗しました。

要因

PDF形式ファイルの初期化中にエラーが発生しました。

対策

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダおよびファイルの書き込み権限を確認してください。

出力ファイルパスが指定されているかを確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-227

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

227

KEEY228-E

EPF形式ファイルの初期化に失敗しました。

要因

EPF形式ファイルの初期化中にエラーが発生しました。

対策

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダおよびファイルの書き込み権限を確認してください。

出力ファイルパスが指定されているかを確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-228

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

228

KEEY229-E

PDF形式ファイルの作成に失敗しました。

要因

PDF形式ファイルが作成できません。

対策

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダの書き込み権限を確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-229

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

229

KEEY230-E

EPF形式ファイルの作成に失敗しました。

要因

EPF形式ファイルが作成できません。

対策

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダの書き込み権限を確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-230

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

230

KEEY231-E

指定されたPDF形式ファイルはほかの人が使用中です。

要因

指定したPDF形式ファイルはほかのユーザーが使用しています。

対策

別のファイル名を指定してください。

ほかのユーザーがファイルの処理を終了してから，再度実行してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-231

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

231

KEEY232-E

指定されたEPF形式ファイルはほかの人が使用中です。

要因

指定したEPF形式ファイルはほかのユーザーが使用しています。

対策

別のファイル名を指定してください。

ほかのユーザーがファイルの処理を終了してから，再度実行してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-232

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

232

KEEY233-E

帳票セット指定ファイルのフォーマットが不正です。

要因

帳票セット指定ファイルの形式に誤りがあります。

対策

ファイルの内容を確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-233

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

233

KEEY234-E

帳票セット指定ファイルの読み込みに失敗しました。

要因

帳票セット指定ファイルが読み込めません。

対策

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-234

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

234

KEEY235-E

しおり定義ファイルの読み込みに失敗しました。

要因

しおり定義ファイルが読み込めません。

対策

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-235

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

235

KEEY236-E

文書しおり定義ファイルの読み込みに失敗しました。

要因

文書しおり定義ファイルが読み込めません。

対策

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-236

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

236

KEEY237-E

印刷管理サーバでコネクション数が限界値をオーバーしました。

要因

同時に接続できる印刷管理サーバの最大数を超えています。

対策

再度実行してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-237

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

237

KEEY238-E

拠点サーバでコネクション数が限界値をオーバーしました。

要因

同時に接続できる拠点サーバの最大数を超えています。

対策

再度実行してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-238

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

238

KEEY239-E

クライアントでコネクション数が限界値をオーバーしました。

要因

同時に接続できるクライアントの最大数を超えています。

対策

再度実行してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-239

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

239

KEEY240-E

仕分け定義情報ファイルの読み込みに失敗しました。

要因

仕分け定義情報ファイルが読み込めません。

対策

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-240

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

240

KEEY241-E

指定されたEUR形式ファイルはほかの人が使用中です。

要因

指定したEUR形式ファイルはほかのユーザーが使用しています。

対策

別のファイル名を指定してください。

ほかのユーザーがファイルの処理を終了してから，再度実行してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-241

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

241

KEEY242-E

EUR形式ファイルの初期化に失敗しました。

要因

EUR形式ファイルの初期化中にエラーが発生しました。

対策

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダおよびファイルの書き込み権限を確認してください。

出力ファイルパスが指定されているかを確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-242

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

242

KEEY243-E

EUR形式ファイル出力処理でエラーが発生しました。(nnn)

要因

EUR形式ファイルの出力中にエラーが発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

100～199：EURPMCL.log，EURPMPrintAX.log，EURPMPreViewAX.log

300～399：EURPM.log

400～499：EURPMLS.log

終了コード

ActiveX起動部品

-243

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

243

KEEY244-W

EUR形式ファイル出力処理で警告が発生しました。(nnn)

要因

EUR形式ファイルの出力中に警告が発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

100～199：EURPMCL.log，EURPMPrintAX.log，EURPMPreViewAX.log

300～399：EURPM.log

400～499：EURPMLS.log

終了コード

ActiveX起動部品

-244

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

244

KEEY245-E

EUR形式ファイルの作成に失敗しました。

要因

EUR形式ファイルが作成できません。

対策

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダおよびファイルの書き込み権限を確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-245

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

245

KEEY246-E

印刷管理サーバのEUR Print Managerのバージョンが不正です。

要因

EUR Print ManagerとEUR Print Manager - Adapterのバージョンが一致していません。

対策

EUR Print ManagerとEUR Print Manager - Adapterのバージョンを同じにしてください。

終了コード

ActiveX起動部品

-246

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

246

KEEY247-S

レジストリに不正があります。詳細コード = [nnnnnn]

要因

レジストリの内容に不正があります。nnnnnnは，レジストリの詳細コードを示します。詳細コードについては，「1.3　環境設定ファイルまたはレジストリ不正時の詳細コード」を参照してください。

対策

EUR Print Manager - Adapterが正しくインストールされているかを確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-247

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

247

KEEY248-E

暗号化設定ファイルの読み込みに失敗しました。

要因

暗号化設定ファイルが読み込めません。

対策

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-248

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

248

KEEY249-E

指定されたマッピングデータファイルが存在しません。

要因

マッピングデータファイルまたは可変記号値定義ファイルがありません。

対策

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-249

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

249

KEEY250-E

指定されたユーザ定義データファイルが存在しません。

要因

ユーザ定義データファイルまたは可変記号値定義ファイルがありません。

対策

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-250

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

250

KEEY251-E

指定されたしおり定義ファイルが存在しません。

要因

しおり定義ファイルがありません。

対策

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-251

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

251

KEEY252-E

指定された文書しおり定義ファイルが存在しません。

要因

文書しおり定義ファイルがありません。

対策

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-252

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

252

KEEY253-E

指定された暗号化設定ファイルが存在しません。

要因

暗号化設定ファイルがありません。

対策

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-253

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

253

KEEY254-E

指定された仕分け定義情報ファイルが存在しません。

要因

仕分け定義情報ファイルがありません。

対策

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-254

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

254

KEEY255-E

プリンタ一覧取得処理でエラーが発生しました。（nnn）

要因

プリンタ一覧の取得中にエラーが発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

301～399：EURPM.log

401～499：EURPMLS.log

終了コード

ActiveX起動部品

-255

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

255

KEEY256-E

トレイ一覧取得処理でエラーが発生しました。（nnn）

要因

トレイ一覧の取得中にエラーが発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

301～399：EURPM.log

401～499：EURPMLS.log

終了コード

ActiveX起動部品

-256

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

256

KEEY257-E

蓄積処理でエラーが発生しました。（nnn）

要因

蓄積処理中にエラーが発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

301～399：EURPM.log

401～499：EURPMLS.log

終了コード

ActiveX起動部品

-257

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

257

KEEY258-W

蓄積処理で警告が発生しました。（nnn）

要因

蓄積処理中に警告が発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

301～399：EURPM.log

401～499：EURPMLS.log

終了コード

ActiveX起動部品

-258

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

258

KEEY259-E

PDF仕分け定義ファイルの読み込みに失敗しました。

要因

PDF仕分け定義ファイルが読み込めません。

対策

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-259

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

259

KEEY260-E

指定されたPDF仕分け定義ファイルが存在しません。

要因

PDF仕分け定義ファイルがありません。

対策

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-260

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

260

KEEY261-E

EPF形式ファイルの読み込みに失敗しました。

要因

EPF形式ファイルが読み込めません。

対策

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-261

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

261

KEEY262-E

指定されたEPF形式ファイルが存在しません。

要因

EPF形式ファイルがありません。

対策

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-262

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

262

KEEY263-E

XLSX形式ファイル出力処理でエラーが発生しました。(nnn)

要因

Excel形式ファイルの出力中にエラーが発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

300～399：EURPM.log

終了コード

ActiveX起動部品

-263

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

263

KEEY264-W

XLSX形式ファイル出力処理で警告が発生しました。(nnn)

要因

Excel形式ファイルの出力中に警告が発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

300～399：EURPM.log

終了コード

ActiveX起動部品

-264

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

264

KEEY265-E

指定されたXLSX形式ファイルはほかの人が使用中です。

要因

指定したExcel形式ファイルはほかのユーザーが使用しています。

対策

別のファイル名を指定してください。

ほかのユーザーがファイルの処理を終了してから，再度実行してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-265

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

265

KEEY266-E

XLSX形式ファイルの初期化に失敗しました。

要因

Excel形式ファイルの初期化中にエラーが発生しました。

対策

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダおよびファイルの書き込み権限を確認してください。

出力ファイルパスが指定されているかを確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-266

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

266

KEEY267-E

XLSX形式ファイルの作成に失敗しました。

要因

Excel形式ファイルが作成できません。

対策

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダの書き込み権限を確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-267

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

267

KEEY269-E

統合対象EPF形式ファイルの指定数が有効範囲外です。

要因

統合対象のEPF形式ファイルの数が，指定できる範囲を超えています。

対策

統合対象のEPF形式ファイルの数を見直して，再度実行してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-269

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

269

KEEY270-E

複数EPF形式ファイルの統合処理でエラーが発生しました。（nnn）

要因

複数のEPF形式ファイルの統合処理でエラーが発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

300～399：EURPM.log

終了コード

ActiveX起動部品

-270

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

270

KEEY271-E

統合対象EPF形式ファイルの読み込みに失敗しました。

要因

統合対象のEPF形式ファイルが読み込めません。

対策

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-271

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

271

KEEY272-E

指定された統合対象EPF形式ファイルが存在しません。

要因

統合対象のEPF形式ファイルがありません。

対策

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-272

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

272

KEEY273-S

An attempt to load string resource DLL has failed. Error:[nnn]

要因

メソッド，または関数の実行時に，内部処理でエラーが発生しました。

なお，nnnには保守情報が表示されます。

対策

EUR Print Manager - Adapterをインストールし直してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-273

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

273

KEEY274-E

EURPM仕分け/分割定義ファイルの読み込みに失敗しました。

要因

EURPM仕分け定義ファイル，またはEURPM分割定義ファイルが読み込めません。

対策

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

終了コード

ActiveX起動部品

-274

Java起動部品・COBOL起動部品・コマンド起動部品

274

1.2.4　KEEY301～KEEY399のメッセージ

KEEY301-E

印刷管理サーバで出力先定義ファイルの読み込みに失敗しました。

要因

出力先定義ファイルが読み込めません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのCONFキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

詳細コード

301

KEEY302-E

指定された出力ファイルの出力先フォルダが印刷管理サーバに存在しません。

要因

出力ファイルの出力先フォルダがありません。

対策

出力先フォルダ名が正しいかどうかを確認してください。

出力先フォルダがあるかどうかを確認してください。

出力先フォルダの読み込み権限を確認してください。

詳細コード

302

KEEY303-E

拠点サーバへの接続に失敗しました。

要因

EUR Print Manager - Report Serverとの通信中にエラーが発生しました。

対策

EUR Print Manager - Report Serverが起動されているかを確認してください。

出力先定義ファイルの内容を確認してください。

拠点サーバのIPアドレス（出力先）の指定を確認してください。

詳細コード

303

KEEY304-E

印刷管理サーバで印刷データファイルの読み込みに失敗しました。

要因

印刷データファイルが読み込めません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

詳細コード

304

KEEY305-E

印刷管理サーバで印刷データファイルの削除に失敗しました。

要因

印刷データファイルが削除できません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイルの削除権限を確認してください。

詳細コード

305

KEEY306-E

印刷管理サーバに出力先定義ファイルが存在しません。

要因

出力先定義ファイルがありません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

詳細コード

306

KEEY307-E

クライアントへの接続に失敗しました。

要因

EUR Print Manager - Clientとの通信中にエラーが発生しました。

対策

EUR Print Manager - Clientが起動されているかを確認してください。

クライアントPCのIPアドレスの指定を確認してください。

詳細コード

307

KEEY308-E

出力先拠点サーバが特定できません。

要因

出力先に指定した拠点サーバが見つかりません。

対策

出力先定義を確認してください。

出力先定義にデフォルト出力先の定義があるかどうかを確認してください。

出力先の指定を確認してください。

詳細コード

308

KEEY309-S

ソケットの接続要求の受け入れに失敗しました。

要因

ソケット接続エラーが発生しました。

対策

ログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

309

KEEY310-E

印刷管理サーバでEUR Print Serviceの起動に失敗しました。

要因

EUR Print Serviceが起動できません。

対策

EUR Print Serviceが正しくインストールされているかを確認してください。

詳細コード

310

KEEY311-E

印刷管理サーバでPDF仕分け定義ファイルの作成に失敗しました。

要因

PDF仕分け定義ファイルが作成できません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダの書き込み権限を確認してください。

詳細コード

311

KEEY312-E

印刷管理サーバでPDF仕分け定義ファイルの削除に失敗しました。

要因

PDF仕分け定義ファイルが削除できません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイルの削除権限を確認してください。

詳細コード

312

KEEY313-S

システムエラーが発生しました。

要因

データの送受信中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

ログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

313

KEEY314-S

メモリ不足が発生しました。

要因

メモリ不足が発生しました。

対策

ほかのアプリケーションなどを終了させてメモリを確保したあと，再度EUR Print Managerを実行してください。また，必要に応じてメモリを増設してください。

詳細コード

314

KEEY315-E

印刷管理サーバで一時フォルダの作成に失敗しました。

要因

一時フォルダが作成できません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダの書き込み権限を確認してください。

詳細コード

315

KEEY316-E

原因不明のエラーで処理が中断されました。アダプタの状態を確認してください。

要因

EUR Print Manager - Adapterとのデータ送受信中にエラーが発生したため，処理が中断されました。

バッファが不足したため，ソケット通信でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Manager - Adapterを実行する業務アプリケーションが起動されているかを確認してください。

環境設定ファイル（EURPM.ini）のOPTIONセクションに指定されているSOCKBUFFSIZEキーの値を小さく（8～64）して再試行してください。
なお，指定した値によっては，通信性能が変わることがあります。通信性能が劣化する場合は値を変更してチューニングしてください。

KEEY317-E

原因不明のエラーで処理が中断されました。拠点サーバの状態を確認してください。

要因

拠点サーバとのデータ送受信中にエラーが発生したため，処理が中断されました。

バッファが不足したため，ソケット通信でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Manager - Report Serverが起動されているかを確認してください。

環境設定ファイル（EURPM.ini）のOPTIONセクションに指定されているSOCKBUFFSIZEキーの値を小さく（8～64）して再試行してください。
なお，指定した値によっては，通信性能が変わることがあります。通信性能が劣化する場合は値を変更してチューニングしてください。

KEEY318-E

原因不明のエラーで処理が中断されました。クライアントの状態を確認してください。

要因

クライアントPCとのデータ送受信中にエラーが発生したため，処理が中断されました。

バッファが不足したため，ソケット通信でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Manager - Clientが起動されているかを確認してください。

環境設定ファイル（EURPM.ini）のOPTIONセクションに指定されているSOCKBUFFSIZEキーの値を小さく（8～64）して再試行してください。
なお，指定した値によっては，通信性能が変わることがあります。通信性能が劣化する場合は値を変更してチューニングしてください。

KEEY319-E

印刷管理サーバで仕分け定義ファイルの作成に失敗しました。

要因

仕分け定義ファイルが作成できません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダの書き込み権限を確認してください。

詳細コード

319

KEEY320-E

印刷管理サーバで仕分け定義ファイルの読み込みに失敗しました。

要因

仕分け定義ファイルが読み込めません。

対策

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

詳細コード

320

KEEY321-E

印刷管理サーバで仕分け定義ファイルの削除に失敗しました。

要因

仕分け定義ファイルが削除できません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイルの削除権限を確認してください。

詳細コード

321

KEEY322-S

システムエラーが発生しました。

要因

プロセスのデーモン化に失敗しました。

対策

ログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

322

KEEY323-E

印刷管理サーバで一時フォルダの削除に失敗しました。

要因

一時フォルダが削除できません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

フォルダの削除権限を確認してください。

詳細コード

323

KEEY324-E

指定されたAcrobat JavaScript定義ファイルが印刷管理サーバに存在しません。

要因

Acrobat JavaScript定義ファイルがありません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのSCRIPTCNTキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

詳細コード

324

KEEY325-E

指定されたビューアプレファレンス定義ファイルが印刷管理サーバに存在しません。

要因

ビューアプレファレンス定義ファイルがありません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのPREFERENCEキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

詳細コード

325

KEEY327-E

プロセス管理ファイルの削除でエラーが発生しました。

要因

プロセス管理ファイルの削除でエラーが発生しました。

対策

環境設定ファイル（EURPMCTRL.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

フォルダの削除権限を確認してください。

詳細コード

327

KEEY328-E

プロセス管理ファイルの書き込みでエラーが発生しました。

要因

プロセス管理ファイルの書き込みでエラーが発生しました。

対策

環境設定ファイル（EURPMCTRL.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダの書き込み権限を確認してください。

詳細コード

328

KEEY329-S

システムエラーが発生しました。

要因

データの送受信中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

ログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

329

KEEY330-E

印刷管理サーバとクライアントとの間で通信エラーが発生しました。

要因

EUR Print ManagerとEUR Print Manager - Clientとの通信中にエラーが発生しました。

バッファが不足したため，ソケット通信でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Manager - Clientが起動されているかを確認してください。

環境設定ファイル（EURPM.ini）のOPTIONセクションに指定されているSOCKBUFFSIZEキーの値を小さく（8～64）して再試行してください。
なお，指定した値によっては，通信性能が変わることがあります。通信性能が劣化する場合は値を変更してチューニングしてください。

詳細コード

330

KEEY331-E

指定された統合対象EPF形式ファイルのサイズの合計が上限値(2GB)を超えています。

要因

統合対象のEPF形式ファイルを印刷用データ形式に変換したときのファイルサイズの合計が，上限の2GBを超えているため，統合処理でエラーが発生しました。

対策

統合対象のEPF形式ファイルの数を減らして，再度実行してください。

詳細コード

331

KEEY332-E

指定された統合対象EPF形式ファイルはファイル出力環境が異なります。

要因

解像度（DPI値）が異なる印刷データ（EPF形式ファイル）を統合しようとしたため，統合処理でエラーが発生しました。

対策

統合対象のEPF形式ファイルを出力し直してください。

同じ解像度（DPI値）で出力したEPF形式ファイルだけを統合対象に指定して，再度実行してください。

詳細コード

332

KEEY333-E

ページ数の合計が上限値(999,999ページ)を超えています。

要因

統合対象のEPF形式ファイルのページ数の合計が，上限の999,999ページを超えているため，統合処理でエラーが発生しました。

対策

統合対象のEPF形式ファイルの数を減らして，再度実行してください。

詳細コード

333

KEEY334-E

指定された統合対象EPF形式ファイルのフォーマットが不正です。

要因

統合対象のEPF形式ファイルの形式に誤りがあるため，統合処理でエラーが発生しました。

対策

EPF形式ファイル以外のファイルを指定していないかを確認してください。

詳細コード

334

KEEY335-E

印刷管理サーバと拠点サーバとの間で通信エラーが発生しました。

要因

EUR Print ManagerとEUR Print Manager - Report Serverとの通信中にエラーが発生しました。

バッファが不足したため，ソケット通信でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Manager - Report Serverが起動されているかを確認してください。

環境設定ファイル（EURPM.ini）のOPTIONセクションに指定されているSOCKBUFFSIZEキーの値を小さく（8～64）して再試行してください。
なお，指定した値によっては，通信性能が変わることがあります。通信性能が劣化する場合は値を変更してチューニングしてください。

詳細コード

335

KEEY336-E

古いバージョンのEUR Print Serviceがインストールされています。

要因

EUR Print Serviceのバージョンが不正です。

対策

前提環境のバージョンのEUR Print Serviceをインストールしてください。

詳細コード

336

KEEY337-E

印刷管理サーバでEUR Print Serviceを実行しているときにエラーが発生しました。

要因

EUR Print Serviceが実行できません。

対策

EUR Print Serviceのイベントログ，またはeurpsログを参照してください。

詳細コード

337

KEEY338-E

印刷管理サーバで複数EPF形式ファイルの統合処理に失敗しました。

要因

EPF形式ファイルの統合中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

ログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

338

KEEY339-E

指定された帳票ファイルが印刷管理サーバに存在しません。

要因

帳票ファイルがありません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのFORMキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

フォルダの読み込み権限を確認してください。

詳細コード

339

KEEY340-S

システムエラーが発生しました。

要因

初期化中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Managerが正しくインストールされているかを確認してください。

KEEY341-S

システムエラーが発生しました。

要因

初期化中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Managerが正しくインストールされているかを確認してください。

KEEY342-S

ハンドラがインストールされていません。

要因

サービスの登録中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Managerが正しくインストールされているかを確認してください。

KEEY343-I

サービスを停止しました。（Windows環境の場合）
The service was stopped.（UNIX/Linux環境の場合）

要因

サービスが停止されました。

KEEY344-S

不正なサービス要求です。

要因

サービス制御イベントの振り分け中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Managerが正しくインストールされているかを確認してください。

KEEY345-I

サービスを開始しました。（Windows環境の場合）
The service was started.（UNIX/Linux環境の場合）

要因

サービスが開始されました。

KEEY346-S

サービスマネージャーを開けません。

要因

サービスの制御中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Managerが正しくインストールされているかを確認してください。

KEEY347-S

サービスをオープンできません。

要因

サービスの制御中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Managerが正しくインストールされているかを確認してください。

KEEY348-S

サービスを開始できません。

要因

サービスの起動中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Managerが正しくインストールされているかを確認してください。

KEEY349-S

サービスを作成できません。

要因

サービスの登録中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Managerが正しくインストールされているかを確認してください。

KEEY350-S

サービスを削除できません。

要因

サービスの登録解除中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Managerが正しくインストールされているかを確認してください。

KEEY351-S

サービスを定義できません。

要因

サービスの登録中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Managerが正しくインストールされているかを確認してください。

KEEY352-S

環境設定ファイルに不正があります。詳細コード = [nnnnnn]（Windows環境の場合）
Environment setting file is invalid. Detailed code =[nnnnnn]（UNIX/Linux環境の場合）

要因

次の要因が考えられます。

環境設定ファイルがありません。

環境設定ファイルに読み込み権限がありません。

環境設定ファイルの必須項目が指定されていません。

対策

詳細コード（nnnnnn）に従って，環境設定ファイルを見直してください。詳細コードについては，「1.3　環境設定ファイルまたはレジストリ不正時の詳細コード」を参照してください。

KEEY353-S

ログファイルの書き込みに失敗しました。（Windows環境の場合）
Failed to write to the log file.（UNIX/Linux環境の場合）

要因

ログファイルが書き込めません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のERRORセクションのLOGFILEキーに指定されているフォルダを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダおよびファイルの書き込み権限を確認してください。

KEEY354-S

システムエラーが発生しました。

要因

初期化中に内部処理でエラーが発生しました。

ポート番号がすでに使用されています。

対策

ログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPORTセクションのEURPMキーに指定されているポート番号を確認してください。

EURPM制御コマンドで登録情報を確認し，EUR Print Managerの起動管理定義を見直してください。

KEEY355-I

ジョブを起動しました。

要因

指定したジョブが起動しました。

KEEY356-I

ジョブを終了しました。

要因

指定したジョブが終了しました。

KEEY357-W

ログファイルのオープンに失敗しました。（Windows環境の場合）
Failed to write to the log file.（UNIX/Linux環境の場合）

要因

ログファイルがオープンできません。

対策

環境設定ファイルのERRORセクションのLOGFILEキーに指定されているフォルダを確認してください。

フォルダおよびファイルの書き込み権限を確認してください。

EUR Print Manager製品以外のプログラムがログファイルをオープンしていないか，確認してください。

KEEY358-E

指定されたEUR Print Serviceの環境設定ファイルが印刷管理サーバに存在しません。

要因

環境設定ファイルがありません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのEURPSENVキーに指定されているフォルダを確認してください。

起動部品または環境設定ファイル（EURPM.ini）のENVセクションのPSENVFILENAMEキーに指定されているファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

詳細コード

358

KEEY359-S

An attempt to load string resource DLL has failed. Error:[nnn]

要因

印刷管理サーバの起動時に，内部処理でエラーが発生しました。

なお，nnnには保守情報が表示されます。

対策

EUR Print Managerをインストールし直してください。

詳細コード

359

KEEY360-S

システムエラーが発生しました。

要因

データの送受信中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

ログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

360

KEEY361-E

印刷管理サーバで印刷管理サーバプリンタクラス定義ファイルの読み込みに失敗しました。

要因

印刷管理サーバプリンタクラス定義ファイルが読み込めません。

対策

環境設定ファイルのPATHセクションのCONFキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

詳細コード

361

KEEY362-E

印刷管理サーバに印刷管理サーバプリンタクラス定義ファイルが存在しません。

要因

印刷管理サーバプリンタクラス定義ファイルがありません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのCONFキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

詳細コード

362

KEEY363-E

出力プリンタが印刷管理サーバ上に存在しません。

要因

印刷管理サーバプリンタクラス定義によって決定したプリンタ名が，OS上に登録されていません。

対策

印刷管理サーバプリンタクラス定義を確認してください。

OSのプリンタ登録名を確認してください。

詳細コード

363

KEEY364-E

指定されたプリンタ名が印刷管理サーバ上に存在しません。

要因

指定されたプリンタ名がOS上に登録されていません。

対策

指定した印刷管理サーバプリンタ名を確認してください。

OSのプリンタ登録名を確認してください。

詳細コード

364

KEEY365-E

プリンタ情報の取得または設定に失敗しました。

要因

プリンタ情報の取得または設定で，エラーが発生しました。

対策

プリンタドライバが正しくインストールされているか確認してください。

プリンタが存在するかどうかを確認してください。

プリンタの名称がShift-JISエンコーディングで表現されているかを確認してください。

詳細コード

365

KEEY366-E

出力先プリンタが特定できません。

要因

出力先プリンタが特定できません。

対策

印刷管理サーバプリンタクラス定義を確認してください。

印刷管理サーバプリンタクラスにデフォルトプリンタクラスの定義があるか，確認してください。

プリンタクラスの指定値を確認してください。

詳細コード

366

KEEY367-E

印刷管理サーバがUNIX/Linuxの場合は使用できません。

要因

印刷管理サーバがUNIX/Linux環境のため，エラーが発生しました。

対策

次の機能は，印刷管理サーバがUNIX/Linux環境の場合，使用できません。

印刷管理サーバプリンタ一覧取得機能

印刷管理サーバトレイ一覧取得機能

詳細コード

367

KEEY368-E

指定された印刷日時出力定義ファイルが印刷管理サーバに存在しません。

要因

印刷日時出力定義ファイルがありません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのPRINTDATEキーに指定されているフォルダを確認してください。

起動部品または環境設定ファイル（EURPM.ini）のFILEセクションのPRINTDATEキーに指定されているファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

詳細コード

368

KEEY369-E

印刷管理サーバで仕分け/分割実行時の一時ファイルの操作に失敗しました。

要因

一時ファイルを作成，または削除できません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダの書き込み権限を確認してください。

ファイルの削除権限を確認してください。

詳細コード

369

KEEY370-E

指定したEURPM仕分け定義ファイルに該当するデータの定義がありません。

要因

EURPM仕分け定義ファイルの指定内容と一致するページがないため，帳票を出力できません。

対策

EURPM仕分け定義ファイルの内容を確認してください。

マッピングデータファイルの内容を確認してください。

詳細コード

370

KEEY371-E

EURPM仕分け/分割定義ファイルが指定されていません。

要因

EURPM仕分け定義ファイル，またはEURPM分割定義ファイルが指定されていません。

対策

EUR Print Managerのサービスごとに仕分けや分割をする場合
環境設定ファイル（EURPM.ini）のFILEセクションのSPLITキーの指定を見直してください。

印刷ジョブごとに仕分けや分割をする場合
プロパティの指定を見直してください。

仕分けや分割をしない場合
プロパティの指定，および環境設定ファイル（EURPM.ini）のOPTIONセクションのSPLITMODEキーの指定を見直してください。

詳細コード

371

KEEY372-E

指定されたEURPM仕分け/分割定義ファイルが印刷管理サーバに存在しません。

要因

EURPM仕分け定義ファイル，またはEURPM分割定義ファイルがありません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのSPLITキーに指定されているフォルダを確認してください。

環境設定ファイル（EURPM.ini）のFILEセクションのSPLITキーに指定されているファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

印刷ジョブごとに仕分けや分割をする場合は，プロパティの指定を見直してください。

仕分けや分割をしない場合は，プロパティの指定，および環境設定ファイル（EURPM.ini）のOPTIONセクションのSPLITMODEキーの指定を見直してください。

詳細コード

372

KEEY373-E

指定された印刷先は存在しません。

要因

次の要因が考えられます。

EURPM仕分け定義ファイル，またはEURPM分割定義ファイルで指定した印刷先が，印刷先定義ファイルで定義されていません。

印刷先定義ファイルの形式に誤りがあります。

印刷先定義ファイルが読み込めません。

対策

EURPM仕分け定義ファイル，EURPM分割定義ファイル，および印刷先定義ファイルの内容を確認してください。

印刷先定義ファイルがあるかどうかを確認してください。

印刷先定義ファイルの読み込み権限を確認してください。

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのCONFキーに指定されているフォルダを確認してください。

詳細コード

373

KEEY374-E

指定された複数様式情報定義ファイルが印刷管理サーバに存在しません。

要因

複数様式情報定義ファイルがありません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのMULTIキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

詳細コード

374

KEEY375-E

印刷管理サーバで転送データファイルの作成に失敗しました。

要因

転送データファイルが作成できません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダの書き込み権限を確認してください。

詳細コード

375

KEEY376-E

印刷管理サーバで転送データファイルの削除に失敗しました。

要因

転送データファイルが削除できません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイルの書き込み権限を確認してください。

詳細コード

376

KEEY377-E

印刷管理サーバで帳票セット指定ファイルの作成に失敗しました。

要因

帳票セット指定ファイルが作成できません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダの書き込み権限を確認してください。

詳細コード

377

KEEY378-E

印刷管理サーバで帳票セット指定ファイルの削除に失敗しました。

要因

帳票セット指定ファイルが削除できません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイルの削除権限を確認してください。

詳細コード

378

KEEY379-E

印刷管理サーバでバージョン不整合を検知しました。

要因

EUR Print Manager - Adapter，EUR Print Manager - Report Server，またはEUR Print Manager - Clientのバージョンが不一致です。

対策

正しいバージョンの製品をインストールしてください。

詳細コード

379

KEEY380-W

EURPM仕分け定義ファイルに指定していないデータがあります。

要因

仕分けして蓄積しようとした帳票に，不一致ページ（EURPM仕分け定義ファイルで指定した仕分けキーフィールド名のデータと一致しないデータが現れたページ），または総集計ページがあります。

このメッセージは，EURPM仕分け定義ファイルで不一致ページ，および総集計ページを出力しない設定にしている場合に出力されます。

対策

EURPM仕分け定義ファイルの内容を確認してください。

不一致ページが出力されないように帳票を設計している場合は，マッピングデータファイルの内容を確認してください。

詳細コード

380

KEEY381-E

仕分け/分割指定した蓄積実行中に印刷先[AAAA]でエラーが発生しました。(nnn)
処理が完了しているジョブはありません。

要因

蓄積処理中にエラーが発生しました。

AAAA：印刷先名

nnn：エラーコード

対策

エラーコード（nnn）に対応するメッセージの説明を参照して，必要な対策を実施してください。

詳細コード

381

KEEY382-E

印刷管理サーバでコネクション数が限界値をオーバーしました。

要因

同時に接続できる印刷管理サーバの最大数を超えています。

対策

再度実行してください。

詳細コード

382

KEEY383-E

指定したFAX情報ファイルが印刷管理サーバに存在しません。

要因

FAX情報ファイルがありません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのFAXINFOキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

詳細コード

383

KEEY384-E

指定した文書情報設定ファイルが印刷管理サーバに存在しません。

要因

文書情報設定ファイルがありません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのDOCINFOキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

詳細コード

384

KEEY385-E

印刷管理サーバでFAX情報ファイルの読み込みに失敗しました。

要因

FAX情報ファイルが読み込めません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのFAXINFOキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

詳細コード

385

KEEY386-E

印刷管理サーバで文書情報設定ファイルの読み込みに失敗しました。

要因

文書情報設定ファイルが読み込めません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのDOCINFOキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

詳細コード

386

KEEY387-W

仕分け/分割指定した蓄積実行中に印刷先[AAAA]でエラーが発生しました。(nnn)
N/Mジョブの処理が完了しました。

要因

蓄積処理中にエラーが発生しました。蓄積処理が完了していない印刷ジョブがあります。

AAAA：印刷先名

nnn：エラーコード

M：すべての印刷ジョブ数

N：蓄積完了ジョブ数

対策

エラーコード（nnn）に対応するメッセージの説明を参照して，必要な対策を実施してください。

詳細コード

387

KEEY388-S

EUR Print Serviceがインストールされていません。詳細コード = [nnnnnn]（Windows環境の場合）
EUR Print Service is not installed.Detailed code = [nnnnnn]（UNIX/Linux環境の場合）

要因

次の要因が考えられます。

レジストリに不正があります。nnnnnnは，レジストリの詳細コードを示します。詳細コードについては，「1.3　環境設定ファイルまたはレジストリ不正時の詳細コード」を参照してください。

EUR Print Serviceが正しくインストールされていません。

対策

EUR Print Serviceが正しくインストールされているかを確認してください。

詳細コード

388

KEEY389-S

レジストリに不正があります。詳細コード = [nnnnnn]

要因

レジストリに不正があります。nnnnnnは，レジストリの詳細コードを示します。詳細コードについては，「1.3　環境設定ファイルまたはレジストリ不正時の詳細コード」を参照してください。

対策

EUR Print Managerが正しくインストールされているかを確認してください。

詳細コード

389

KEEY390-S

サービスを停止できません。

要因

サービスの停止中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Managerが正しくインストールされているかを確認してください。

KEEY391-E

指定されたEURPM仕分け/分割定義ファイルのフォーマットが不正です。

要因

EURPM仕分け定義ファイル，またはEURPM分割定義ファイルの形式に誤りがあります。

対策

ファイルの内容を確認してください。

詳細コード

391

KEEY392-E

指定された置き換え表管理情報ファイルが印刷管理サーバに存在しません。

要因

置き換え表管理情報ファイルがありません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのREPLACEITEMキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

詳細コード

392

KEEY393-W

印刷管理サーバでEUR Print Serviceを実行しているときに警告が発生しました。

要因

EUR Print Serviceで警告が発生しました。

対策

EUR Print Serviceのイベントログ，またはeurpsログを参照してください。

詳細コード

393

KEEY394-E

指定された接続情報ファイルが印刷管理サーバに存在しません。

要因

接続情報ファイルがありません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのDBINFOキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

詳細コード

394

KEEY395-E

印刷管理サーバで文書しおり定義ファイルの作成に失敗しました。

要因

文書しおり定義ファイルが作成できません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダの書き込み権限を確認してください。

詳細コード

395

KEEY396-E

印刷管理サーバで文書しおり定義ファイルの削除に失敗しました。

要因

文書しおり定義ファイルが削除できません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイルの削除権限を確認してください。

詳細コード

396

KEEY397-E

印刷管理サーバで暗号化設定ファイルの作成に失敗しました。

要因

暗号化設定ファイルが作成できません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダの書き込み権限を確認してください。

詳細コード

397

KEEY398-E

印刷管理サーバで暗号化設定ファイルの削除に失敗しました。

要因

暗号化設定ファイルが削除できません。

対策

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイルの削除権限を確認してください。

詳細コード

398

KEEY399-E

EURPM仕分け/分割定義ファイルの読み込みに失敗しました。

要因

EURPM仕分け定義ファイル，またはEURPM分割定義ファイルが読み込めません。

対策

プロパティの指定を見直してください。

環境設定ファイル（EURPM.ini）のPATHセクションのSPLITキー，およびTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

環境設定ファイル（EURPM.ini）のFILEセクションのSPLITキーに指定されているファイル名が正しいかどうかを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

詳細コード

399

1.2.5　KEEY401～KEEY499のメッセージ

KEEY401-E

拠点サーバで拠点プリンタクラス定義ファイルの読み込みに失敗しました。

要因

拠点プリンタクラス定義ファイルが読み込めません。

対策

環境設定ファイル（EURPMLS.ini）のPATHセクションのCONFキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

詳細コード

401

KEEY402-S

メモリ不足が発生しました。

要因

メモリが不足しています。

対策

ほかのアプリケーションを終了してください。

メモリを増設してください。

詳細コード

402

KEEY403-E

古いバージョンのEUR Print Serviceがインストールされています。

要因

EUR Print Serviceのバージョンが不正です。

対策

前提環境のバージョンのEUR Print Serviceをインストールしてください。

詳細コード

403

KEEY404-E

拠点サーバで一時フォルダの作成に失敗しました。

要因

一時フォルダが作成できません。

対策

環境設定ファイル（EURPMLS.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダの書き込み権限を確認してください。

詳細コード

404

KEEY405-E

出力プリンタが拠点サーバ上に存在しません。

要因

拠点プリンタクラス定義で指定したプリンタ名が拠点サーバに登録されていません。

対策

拠点プリンタクラスの設定を確認してください。

拠点サーバに登録されたプリンタ名を確認してください。

詳細コード

405

KEEY406-E

指定されたプリンタ名が拠点サーバ上に存在しません。

要因

指定されたプリンタ名が拠点サーバに登録されていません。

対策

指定した拠点サーバのプリンタ名を確認してください。

拠点サーバに登録されたプリンタ名を確認してください。

詳細コード

406

KEEY407-E

拠点サーバに拠点プリンタクラス定義ファイルが存在しません。

要因

拠点プリンタクラス定義ファイルがありません。

対策

環境設定ファイル（EURPMLS.ini）のPATHセクションのCONFキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイルがあるかどうかを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

詳細コード

407

KEEY408-E

印刷ジョブの開始に失敗しました。

要因

印刷が実行できないため，指定したプリンタで印刷できません。

対策

プリンタが印刷できる状態になっているかを確認してください。

詳細コード

408

KEEY409-E

印刷ページの追加に失敗しました。

要因

印刷ページの追加ができないため，指定したプリンタで印刷できません。

対策

プリンタが印刷できる状態になっているかを確認してください。

詳細コード

409

KEEY410-E

印刷に失敗しました。

要因

指定したプリンタで印刷できません。

対策

プリンタが印刷できる状態になっているかを確認してください。

詳細コード

410

KEEY411-E

印刷ページの終了に失敗しました。

要因

印刷ページの終了ができないため，指定したプリンタで印刷できません。

対策

プリンタが印刷できる状態になっているかを確認してください。

詳細コード

411

KEEY412-E

印刷ジョブの終了に失敗しました。

要因

印刷が終了できないため，指定したプリンタで印刷できません。

対策

プリンタが印刷できる状態になっているかを確認してください。

詳細コード

412

KEEY413-S

システムエラーが発生しました。

要因

データの送受信中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

ログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

413

KEEY414-S

システムエラーが発生しました。

要因

データの送受信中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

ログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

414

KEEY415-E

プリンタ情報の取得または設定に失敗しました。

要因

次の要因が考えられます。

プリンタ情報が取得できません。

プリンタの設定に誤りがあります。

対策

プリンタドライバが正しくインストールされているかを確認してください。

プリンタが存在するかどうかを確認してください。

プリンタの名称がShift-JISエンコーディングで表現されているかを確認してください。

詳細コード

415

KEEY416-E

出力先プリンタが特定できません。

要因

出力先に指定したプリンタが見つかりません。

対策

拠点プリンタクラスの設定を確認してください。

拠点プリンタクラスにデフォルトプリンタクラスが定義されているかを確認してください。

拠点プリンタクラスの指定値を確認してください。

詳細コード

416

KEEY417-S

システムエラーが発生しました。

要因

データの送受信中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

ログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

417

KEEY418-S

システムエラーが発生しました。

要因

データの送受信中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

ログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

418

KEEY419-E

拠点サーバでEUR Print Serviceの起動に失敗しました。

要因

EUR Print Serviceが起動できません。

対策

EUR Print Serviceが正しくインストールされているかを確認してください。

詳細コード

419

KEEY420-E

拠点サーバで印刷データファイルの削除に失敗しました。

要因

印刷データファイルが削除できません。

対策

環境設定ファイル（EURPMLS.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイルの削除権限を確認してください。

詳細コード

420

KEEY421-E

拠点サーバで一時フォルダの削除に失敗しました。

要因

一時フォルダが削除できません。

対策

環境設定ファイル（EURPMLS.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

フォルダの削除権限を確認してください。

詳細コード

421

KEEY422-E

EPF形式ファイルの解析中にエラーが発生しました。

要因

EPF形式ファイルの解析時にエラーが発生しました。

対策

出力されているEPF形式ファイルとログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

422

KEEY423-S

システムエラーが発生しました。

要因

データの送受信中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

ログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

423

KEEY424-I

ジョブを起動しました。

要因

指定したジョブが起動しました。

KEEY425-I

ジョブを終了しました。

要因

指定したジョブが終了しました。

KEEY426-E

原因不明のエラーで処理が中断されました。印刷管理サーバまたはアダプタの状態を確認してください。

要因

印刷管理サーバまたはアダプタとのデータ送受信中にエラーが発生したため，処理が中断されました。

バッファが不足したため，ソケット通信でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Managerが起動されているかを確認してください。

EUR Print Manager - Report Server Adapterを実行するユーザープログラムが起動されているかを確認してください。

環境設定ファイル（EURPMLS.ini）のOPTIONセクションに指定されているSOCKBUFFSIZEキーの値を小さく（8～64）して再試行してください。
なお，指定した値によっては，通信性能が変わることがあります。通信性能が劣化する場合は値を変更してチューニングしてください。

詳細コード

426

KEEY427-S

ソケットの接続要求の受け入れに失敗しました。

要因

ソケット接続エラーが発生しました。

対策

出力されているログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

427

KEEY428-E

拠点サーバで蓄積ファイルの作成に失敗しました。

要因

蓄積ファイルが作成できません。

対策

環境設定ファイル（EURPMLS.ini）のPATHセクションのESFキーに指定されているフォルダを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダの書き込み権限を確認してください。

複数のEUR Print Manager - Report Serverが蓄積フォルダを共有している場合，環境設定ファイル（EURPMLS.ini）のOPTIONセクションに指定されているESFIDキーの値がEUR Print Manager - Report Server間で重複していないかを確認してください。

詳細コード

428

KEEY429-E

拠点サーバで蓄積ファイルの削除に失敗しました。(ジョブID)

要因

蓄積ファイルが削除できません。

対策

環境設定ファイル（EURPMLS.ini）のPATHセクションのESFキーに指定されているフォルダを確認してください。

ジョブIDで示される蓄積ファイルの削除権限を確認してください。

詳細コード

429

KEEY430-S

拠点サーバで蓄積ファイルの上限を超えました。

要因

蓄積ファイルの最大数を超えています。

対策

拠点サーバで格納する蓄積ファイルの数を見直して，システム構成を変更してください。

詳細コード

430

KEEY431-E

指定されたジョブIDの蓄積ファイルは存在しません。(ジョブID)

要因

すでに削除した蓄積ファイルのジョブIDが指定されています。

対策

指定したジョブIDに誤りがないかを確認してください。

詳細コード

431

KEEY432-E

指定した印刷方式は実行が許可されていません。(ジョブID)

要因

実行が許可されていない印刷方式が指定されています。

対策

指定した印刷方式を確認してください。

ジョブIDで示される蓄積ファイルの実行可能印刷方式を確認してください。

詳細コード

432

KEEY433-E

拠点サーバで印刷データファイルの作成に失敗しました。

要因

印刷データファイルが作成できません。

対策

環境設定ファイル（EURPMLS.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダの書き込み権限を確認してください。

詳細コード

433

KEEY434-E

蓄積ファイルの印刷実行回数が印刷上限回数を超えるため印刷できません。(ジョブID)

要因

蓄積ファイルの印刷実行回数が印刷上限回数を超えました。

対策

ジョブIDで示される蓄積ファイルの印刷上限回数を見直してください。必要があれば印刷上限回数を変更してください。

詳細コード

434

KEEY435-E

蓄積ファイルは取得不可属性のため取得できません。(ジョブID)

要因

取得属性が取得不可の蓄積ファイルが指定されています。

対策

ジョブIDで示される蓄積ファイルの取得属性を見直してください。必要があれば取得属性を変更してください。

詳細コード

435

KEEY436-E

蓄積期限日に過去の日付は指定できません。

要因

蓄積できません。

対策

蓄積期限日を蓄積する日以降に設定してください。

詳細コード

436

KEEY437-E

拠点サーバでEUR Print Serviceを実行しているときにエラーが発生しました。

要因

EUR Print Serviceが実行できません。

対策

EUR Print Serviceのイベントログ，またはeurpsログを参照してください。

詳細コード

437

KEEY438-E

拠点サーバでEUR形式ファイルの解凍に失敗しました。

要因

EUR形式ファイルが解凍できません。

対策

出力されているEUR形式ファイルとログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

438

KEEY439-E

拠点サーバでEUR形式ファイルの解凍一時ファイルの削除に失敗しました。

要因

EUR形式ファイルの解凍一時ファイルが削除できません。

対策

出力されているEUR形式ファイルとログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

439

KEEY440-E

拠点サーバで帳票振り分け定義ファイルの読み込みに失敗しました。

要因

帳票振り分け定義ファイルが読み込めません。

対策

環境設定ファイル（EURPMLS.ini）のPATHセクションのCONFキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

詳細コード

440

KEEY441-W

拠点サーバでEUR Print Serviceを実行しているときに警告が発生しました。

要因

EUR Print Serviceで警告が発生しました。

対策

EUR Print Serviceのイベントログ，またはeurpsログを参照してください。

詳細コード

441

KEEY442-S

システムエラーが発生しました。

要因

初期化中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Manager - Report Serverが正しくインストールされているかを確認してください。

KEEY443-S

システムエラーが発生しました。

要因

初期化中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Manager - Report Serverが正しくインストールされているかを確認してください。

KEEY444-S

ハンドラがインストールされていません。

要因

サービスの登録中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Manager - Report Serverが正しくインストールされているかを確認してください。

KEEY445-I

サービスを停止しました。

要因

サービスを停止しました。

KEEY446-S

不正なサービス要求です。

要因

サービス制御イベントの振り分け中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Manager - Report Serverが正しくインストールされているかを確認してください。

KEEY447-I

サービスを開始しました。

要因

サービスを開始しました。

KEEY448-S

サービスマネージャーを開けません。

要因

サービスの制御中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Manager - Report Serverが正しくインストールされているかを確認してください。

KEEY449-S

サービスをオープンできません。

要因

サービスの制御中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Manager - Report Serverが正しくインストールされているかを確認してください。

KEEY450-S

サービスを開始できません。

要因

サービスの起動中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Manager - Report Serverが正しくインストールされているかを確認してください。

KEEY451-S

サービスを作成できません。

要因

サービスの登録中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Manager - Report Serverが正しくインストールされているかを確認してください。

KEEY452-S

サービスを削除できません。

要因

サービスの登録解除中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Manager - Report Serverが正しくインストールされているかを確認してください。

KEEY453-S

サービスを定義できません。

要因

サービスの登録中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Manager - Report Serverが正しくインストールされているかを確認してください。

KEEY454-S

環境設定ファイルに不正があります。詳細コード = [nnnnnn]

要因

次の要因が考えられます。

環境設定ファイルがありません。

環境設定ファイルに読み込み権限がありません。

環境設定ファイルの必須項目が指定されていません。

対策

詳細コード（nnnnnn）に従って，環境設定ファイルを見直してください。詳細コードについては，「1.3　環境設定ファイルまたはレジストリ不正時の詳細コード」を参照してください。

KEEY455-S

ログファイルの書き込みに失敗しました。

要因

ログファイルに書き込めません。

対策

環境設定ファイル（EURPMLS.ini）のERRORセクションのLOGFILEキーに指定されているフォルダを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダおよびファイルの書き込み権限を確認してください。

KEEY456-S

システムエラーが発生しました。

要因

初期化中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

出力されているログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

KEEY457-E

拠点サーバで印刷データファイルの読み込みに失敗しました。

要因

印刷データファイルが読み込めません。

対策

出力されているログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

457

KEEY458-E

クライアントへの接続に失敗しました。

要因

EUR Print Manager - Report ServerとEUR Print Manager - Clientとの通信中にエラーが発生しました。

対策

EUR Print Manager - Clientが起動されているかを確認してください。

クライアントPCのIPアドレスの指定を確認してください。

詳細コード

458

KEEY459-E

拠点サーバとクライアントとの間で通信エラーが発生しました。

要因

EUR Print Manager - Report ServerとEUR Print Manager - Clientとの通信中にエラーが発生しました。

バッファが不足したため，ソケット通信でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Manager - Clientが起動されているかを確認してください。

環境設定ファイル（EURPMLS.ini）のOPTIONセクションに指定されているSOCKBUFFSIZEキーの値を小さく（8～64）して再試行してください。
なお，指定した値によっては，通信性能が変わることがあります。通信性能が劣化する場合は値を変更してチューニングしてください。

詳細コード

459

KEEY460-E

拠点サーバで蓄積ファイルの読み込みに失敗しました。(ジョブID)

要因

蓄積ファイルが読み込めません。

対策

出力されているログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

460

KEEY461-E

拠点サーバで蓄積ファイルの書き込みに失敗しました。(ジョブID)

要因

蓄積ファイルの出力中にエラーが発生しました。

対策

出力されているログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

461

KEEY462-E

原因不明のエラーで処理が中断されました。クライアントの状態を確認してください。

要因

クライアントとのデータ送受信中に，原因不明のエラーで処理が中断されました。

バッファが不足したため，ソケット通信でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Manager - Clientが起動されているかどうかを確認してください。

環境設定ファイル（EURPMLS.ini）のOPTIONセクションに指定されているSOCKBUFFSIZEキーの値を小さく（8～64）して再試行してください。
なお，指定した値によっては，通信性能が変わることがあります。通信性能が劣化する場合は値を変更してチューニングしてください。

詳細コード

462

KEEY463-E

EPF形式ファイル印刷機能の起動に失敗しました。

要因

EPF形式ファイル印刷機能のプロセス起動時にエラーが発生しました。

対策

出力されているログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

463

KEEY464-E

EPF形式ファイル印刷を実行しているときにエラーが発生しました。

要因

EPF形式ファイル印刷機能のプロセス起動時にエラーが発生しました。

対策

出力されているログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

464

KEEY465-W

ログファイルのオープンに失敗しました。

要因

ログファイルをオープンできませんでした。

対策

環境設定ファイルのERRORセクションのLOGFILEキーに指定されているフォルダを確認してください。

フォルダおよびファイルの書き込み権限を確認してください。

EUR Print Manager製品以外のプログラムがログファイルをオープンしていないか，確認してください。

KEEY467-E

拠点サーバで帳票セット指定ファイルの作成に失敗しました。

要因

帳票セット指定ファイルを作成できません。

対策

環境設定ファイル（EURPMLS.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダの書き込み権限を確認してください。

詳細コード

467

KEEY468-E

拠点サーバで帳票セット指定ファイルの削除に失敗しました。

要因

帳票セット指定ファイルが削除できません。

対策

環境設定ファイル（EURPMLS.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイルの削除権限を確認してください。

詳細コード

468

KEEY469-E

拠点サーバで帳票セット指定ファイルの読み込みに失敗しました。

要因

帳票セット指定ファイルが読み込めません。

対策

出力されているログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

469

KEEY470-S

システムエラーが発生しました。

要因

帳票セット指定ファイルの解析中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

出力されているログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

470

KEEY471-W

蓄積管理ユーザの認証に失敗しました。

要因

蓄積管理ユーザの認証に失敗しました。

対策

蓄積管理ユーザ定義を見直してください。

指定した蓄積管理ユーザ名および確認キーを確認してください。

詳細コード

471

KEEY472-S

システムエラーが発生しました。

要因

データの送受信中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

ログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

472

KEEY473-S

システムエラーが発生しました。

要因

UNIX/Linux環境で表示されるメッセージです。

プロセスのデーモン化に失敗しました。

対策

ログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

詳細コード

473

KEEY475-E

プロセス管理ファイルの削除でエラーが発生しました。

要因

UNIX/Linux環境で表示されるメッセージです。

プロセス管理ファイルの削除でエラーが発生しました。

対策

EURPM-RS制御コマンドの環境設定ファイル（EURPMLSCTRL.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

フォルダの削除権限を確認してください。

詳細コード

475

KEEY476-E

プロセス管理ファイルの書き込みでエラーが発生しました。

要因

UNIX/Linux環境で表示されるメッセージです。

プロセス管理ファイルの書き込みでエラーが発生しました。

対策

EURPM-RS制御コマンドの環境設定ファイル（EURPMLSCTRL.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダの書き込み権限を確認してください。

詳細コード

476

KEEY477-E

拠点サーバでバージョン不整合を検知しました。

要因

EUR Print ManagerとEUR Print Manager - Report Serverのバージョンが不一致です。

対策

バージョン番号を確認してください。

詳細コード

477

KEEY478-S

An attempt to load string resource DLL has failed. Error:[nnn]

要因

拠点サーバの起動時に，内部処理でエラーが発生しました。

なお，nnnには保守情報が表示されます。

対策

EUR Print Manager - Report Serverをインストールし直してください。

詳細コード

478

KEEY479-E

拠点サーバでコネクション数が限界値をオーバーしました。

要因

同時に接続できる拠点サーバの最大数を超えています。

対策

再度実行してください。

詳細コード

479

KEEY480-E

拠点サーバでFAX情報ファイルの作成に失敗しました。

要因

FAX情報ファイルが作成できません。

対策

環境設定ファイル（EURPMLS.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダの書き込み権限を確認してください。

詳細コード

480

KEEY481-E

拠点サーバでFAX情報ファイルの削除に失敗しました。

要因

FAX情報ファイルが削除できません。

対策

環境設定ファイル（EURPMLS.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイルの削除権限を確認してください。

詳細コード

481

KEEY482-E

拠点サーバで仕分け定義情報ファイルの作成に失敗しました。

要因

仕分け定義情報ファイルが作成できません。

対策

環境設定ファイル（EURPMLS.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダの書き込み権限を確認してください。

詳細コード

482

KEEY483-E

拠点サーバで仕分け定義情報ファイルの削除に失敗しました。

要因

仕分け定義情報ファイルが削除できません。

対策

環境設定ファイル（EURPMLS.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイルの削除権限を確認してください。

詳細コード

483

KEEY484-E

指定されたファイルサイズの合計が上限値(2GB)を超えています。

要因

統合対象の蓄積ファイルを印刷用データ形式に変換したときのファイルサイズの合計が，上限の2GBを超えているため，統合処理でエラーが発生しました。

対策

統合対象の蓄積ファイルの数を減らして，再度実行してください。

詳細コード

484

KEEY485-E

指定されたファイルはファイル出力環境が異なります。

要因

解像度（DPI値）が異なる印刷データを統合しようとしたため，統合処理でエラーが発生しました。

対策

統合対象の蓄積ファイルを出力し直してください。

同じ解像度（DPI値）で出力した蓄積ファイルだけを統合対象に指定して，再度実行してください。

詳細コード

485

KEEY486-E

ページ数の合計が上限値(999,999ページ)を超えています。

要因

統合対象の蓄積ファイルのページ数の合計が，上限の999,999ページを超えているため，統合処理でエラーが発生しました。

対策

統合対象の蓄積ファイルの数を減らして，再度実行してください。

詳細コード

486

KEEY488-E

拠点サーバで文書情報設定ファイル作成に失敗しました。

要因

文書情報設定ファイルが作成できません。

対策

環境設定ファイル（EURPMLS.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダの書き込み権限を確認してください。

詳細コード

488

KEEY489-E

拠点サーバで文書情報設定ファイルの削除に失敗しました。

要因

文書情報設定ファイルが削除できません。

対策

環境設定ファイル（EURPMLS.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイルの削除権限を確認してください。

詳細コード

489

KEEY490-E

分割取得一時ファイルに不正がありました。

要因

蓄積ファイルの一覧を取得するときに，作業用ファイルの作成，読み込み，または書き込みでエラーが発生しました。

対策

環境設定ファイル（EURPMLS.ini）のPATHセクションのTEMPキーに指定されているフォルダを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダの書き込み権限を確認してください。

環境設定ファイル（EURPMLS.ini）のOPTIONセクションに指定されているSPLOUTLINELIMITキーの値を大きくして再試行してください。

詳細コード

490

KEEY491-S

EUR Print Serviceがインストールされていません。詳細コード = [nnnnnn]

要因

次の要因が考えられます。

レジストリが不正です。nnnnnnは，レジストリの詳細コードを示します。詳細コードについては，「1.3　環境設定ファイルまたはレジストリ不正時の詳細コード」を参照してください。

EUR Print Manager - Report Serverが正しくインストールされていません。

対策

EUR Print Serviceが正しくインストールされているかを確認してください。

詳細コード

491

KEEY492-S

レジストリに不正があります。詳細コード = [nnnnnn]

要因

レジストリが不正です。nnnnnnは，レジストリの詳細コードを示します。詳細コードについては，「1.3　環境設定ファイルまたはレジストリ不正時の詳細コード」を参照してください。

対策

EUR Print Manager - Report Serverが正しくインストールされているかを確認してください。

詳細コード

492

KEEY493-S

サービスを停止できません。

要因

サービスの停止中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Manager - Report Serverが正しくインストールされているかを確認してください。

KEEY494-E

拠点サーバがUNIX/Linuxの場合は使用できません。

要因

拠点サーバがUNIX/Linux環境のため，エラーが発生しました。

対策

拠点サーバがUNIX/Linux環境の場合，次の操作はできません。

拠点サーバでの印刷

拠点プリンタクラスの設定

帳票振り分け定義の設定

拠点プリンタクラスの一覧取得

拠点プリンタの一覧取得

拠点プリンタのトレイの一覧取得

詳細コード

494

KEEY495-E

蓄積管理ユーザ定義ファイルの読み込みに失敗しました。

要因

蓄積管理ユーザ定義ファイルが読み込めません。

対策

環境設定ファイル（EURPMLS.ini）のPATHセクションのCONFキーに指定されているフォルダを確認してください。

ファイルの読み込み権限を確認してください。

詳細コード

495

1.2.6　KEEY501～KEEY599のメッセージ

KEEY501-E

プロパティ(プロパティ名)の指定値に誤りがあります。

要因

プロパティの指定値が不正です。

対策

プロパティの指定を見直してください。

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-501

RS - Java起動部品

501

KEEY502-E

プロパティ(プロパティ名)が指定されていません。

要因

必須のプロパティの値が指定されていません。

対策

プロパティの指定を見直してください。

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-502

RS - Java起動部品

502

KEEY503-E

原因不明のエラーで処理が中断されました。拠点サーバの状態を確認してください。

要因

拠点サーバとのデータ送受信中にエラーが発生したため，処理が中断されました。

バッファが不足したため，ソケット通信でエラーが発生しました。

対策

EUR Print Manager - Report Serverが起動されているかを確認してください。

環境設定ファイル（EURPMLSADP.ini）のOPTIONセクションに指定されているSOCKBUFFSIZEキーの値を小さく（8～64）して再試行してください。
なお，指定した値によっては，通信性能が変わることがあります。通信性能が劣化する場合は値を変更してチューニングしてください。

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-503

RS - Java起動部品

503

KEEY504-E

印刷開始ページの入力値が印刷終了ページの入力値より大きいです。

要因

RS-ActiveX起動部品の場合
PrintStartPageプロパティ（印刷開始ページ）の指定値が，PrintEndPageプロパティ（印刷終了ページ）の指定値よりも大きい。

RS-Java起動部品の場合
setPrintStartPageメソッド（印刷開始ページ）の指定値が，setPrintEndPageメソッド（印刷終了ページ）の指定値よりも大きい。

対策

指定値が正しいかを確認するため，システム管理者に連絡してください。

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-504

RS - Java起動部品

504

KEEY505-S

環境設定ファイルに不正があります。詳細コード = [nnnnnn]

要因

次の要因が考えられます。

環境設定ファイルがありません。

環境設定ファイルに読み込み権限がありません。

環境設定ファイルの必須項目が指定されていません。

対策

詳細コード（nnnnnn）に従って，環境設定ファイル（EURPMLSADP.ini）を見直してください。詳細コードについては，「1.3　環境設定ファイルまたはレジストリ不正時の詳細コード」を参照してください。

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-505

RS - Java起動部品

505

KEEY506-S

ログファイルの書き込みに失敗しました。

要因

ログファイルに書き込めません。

対策

環境設定ファイル（EURPMLSADP.ini）のERRORセクションのLOGFILEキーに指定されているフォルダを確認してください。

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダおよびファイルの書き込み権限を確認してください。※

注※

EUR Print Manager - Adapterの実行ユーザーがインターネットゲストアカウント(IUSR_XXXXX)の場合，ログファイル（EURPMADP.log）のデフォルトの出力先（EUR Print Manager - Adapterのインストールフォルダ下のLogフォルダ）には書き込み権限がありません。インターネットゲストアカウントに書き込み権限を与えるか，インターネットゲストアカウントに書き込み権限がある別のフォルダを指定してください。

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-506

RS - Java起動部品

506

KEEY507-E

拠点サーバへの接続に失敗しました。

要因

EUR Print Managerとの通信でエラーが発生しました。

対策

プロパティの指定を見直してください。

環境設定ファイル（EURPMLSADP.ini）のIPADDRESSセクションのEURPMLSキーに指定されているIPアドレスを確認してください。

EUR Print Manager - Report Serverが起動されているかを確認してください。

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-507

RS - Java起動部品

507

KEEY508-I

ジョブを起動しました。

要因

指定したジョブが起動しました。

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-508

RS - Java起動部品

508

KEEY509-I

ジョブを終了しました。

要因

指定したジョブが終了しました。

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-509

RS - Java起動部品

509

KEEY510-S

メモリ不足が発生しました。

要因

メモリが不足しています。

対策

ほかのアプリケーションを終了してください。

メモリを増設してください。

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-510

RS - Java起動部品

510

KEEY511-E

通信タイムアウトが発生しました。

要因

通信中にタイムアウトになりました。

対策

環境設定ファイル（EURPMLSADP.ini）のTIMEOUTセクションの各キーに指定されている値を修正してください。

EUR Print Manager - Report Serverが起動されているかを確認してください。

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-511

RS - Java起動部品

511

KEEY512-S

システムエラーが発生しました。

要因

次の要因が考えられます。

初期化中に内部処理でエラーが発生しました。

データの送受信中に内部処理でエラーが発生しました。

内部テーブルの操作中に内部処理でエラーが発生しました。

対策

ログファイルを採取して，システム管理者に連絡してください。ログファイルについては，マニュアル「EUR Print Manager 帳票出力」を参照してください。

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-512

RS - Java起動部品

512

KEEY513-E

蓄積ファイル一覧取得処理でエラーが発生しました。（nnn）

要因

蓄積ファイル一覧を取得する処理でエラーが発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

401～499：EURPMLS.log

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-513

RS - Java起動部品

513

KEEY515-E

プリンタクラス一覧取得処理でエラーが発生しました。（nnn）

要因

プリンタクラス一覧を取得する処理でエラーが発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

401～499：EURPMLS.log

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-515

RS - Java起動部品

515

KEEY516-E

プリンタ一覧取得処理でエラーが発生しました。（nnn）

要因

プリンタ一覧を取得する処理でエラーが発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

401～499：EURPMLS.log

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-516

RS - Java起動部品

516

KEEY517-E

トレイ一覧取得処理でエラーが発生しました。（nnn）

要因

トレイ一覧を取得する処理でエラーが発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

401～499：EURPMLS.log

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-517

RS - Java起動部品

517

KEEY518-E

蓄積ファイルの取得処理でエラーが発生しました。（nnn）

要因

蓄積ファイルを取得する処理でエラーが発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

401～499：EURPMLS.log

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-518

RS - Java起動部品

518

KEEY519-E

蓄積ファイルの印刷処理でエラーが発生しました。（nnn）

要因

蓄積ファイルを印刷する処理でエラーが発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

100～199：EURPMCL.log，EURPMPrintAX.log，EURPMPreViewAX.log

401～499：EURPMLS.log

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-519

RS - Java起動部品

519

KEEY520-E

蓄積ファイルの属性取得処理でエラーが発生しました。（nnn）

要因

蓄積ファイルの属性を取得する処理でエラーが発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

401～499：EURPMLS.log

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-520

RS - Java起動部品

520

KEEY521-E

蓄積ファイルの属性設定処理でエラーが発生しました。（nnn）

要因

蓄積ファイルの属性を設定する処理でエラーが発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

401～499：EURPMLS.log

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-521

RS - Java起動部品

521

KEEY522-E

蓄積ファイルの削除処理でエラーが発生しました。（nnn）

要因

蓄積ファイルを削除する処理でエラーが発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

401～499：EURPMLS.log

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-522

RS - Java起動部品

522

KEEY523-E

蓄積ファイルの初期化に失敗しました。

要因

蓄積ファイルを初期化できません。

対策

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダおよびファイルの書き込み権限を確認してください。

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-523

RS - Java起動部品

523

KEEY524-E

蓄積ファイルの作成に失敗しました。

要因

蓄積ファイルを作成できません。

対策

ディスクの空き容量を確認してください。

フォルダの書き込み権限を確認してください。

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-524

RS - Java起動部品

524

KEEY525-E

拠点サーバでコネクション数が限界値をオーバーしました。

要因

同時に接続できる拠点サーバの最大数を超えています。

対策

再度実行してください。

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-525

RS - Java起動部品

525

KEEY526-S

レジストリに不正があります。詳細コード = [nnnnnn]

要因

レジストリの内容に不正があります。nnnnnnは，レジストリの詳細コードを示します。詳細コードについては，「1.3　環境設定ファイルまたはレジストリ不正時の詳細コード」を参照してください。

対策

EUR Print Manager - Report Server Adapterが正しくインストールされているかを確認してください。

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-526

RS - Java起動部品

526

KEEY527-E

指定された蓄積ファイルはほかの人が使用中です。

要因

指定した蓄積ファイルはほかのユーザーが使用しています。

対策

ほかのユーザーが蓄積ファイルの操作処理を終了してから，再度実行してください。

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-527

RS - Java起動部品

527

KEEY528-E

属性値設定プロパティが一つも指定されていません。

要因

蓄積ファイルの属性設定メソッドを呼び出しましたが，属性値設定プロパティが一つも設定されていません。

対策

属性値設定プロパティは，必ず一つ設定してください。

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-528

RS - Java起動部品

528

KEEY529-E

クライアントでコネクション数が限界値をオーバーしました。

要因

同時に接続できるクライアントの最大数を超えています。

対策

再度実行してください。

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-529

RS - Java起動部品

529

KEEY531-E

蓄積ファイルのデータ取得処理でエラーが発生しました。（nnn）

要因

蓄積ファイルを取得する処理でエラーが発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

401～499：EURPMLS.log

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-531

RS - Java起動部品

531

KEEY532-W

蓄積ファイル一覧取得処理で警告が発生しました。（nnn）

要因

蓄積ファイル一覧を取得する処理で警告が発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

401～499：EURPMLS.log

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-532

RS - Java起動部品

532

KEEY533-W

蓄積ファイルの取得処理で警告が発生しました。（nnn）

要因

蓄積ファイルを取得する処理で警告が発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

401～499：EURPMLS.log

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-533

RS - Java起動部品

533

KEEY534-W

蓄積ファイルの印刷処理で警告が発生しました。（nnn）

要因

蓄積ファイルを印刷する処理で警告が発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

401～499：EURPMLS.log

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-534

RS - Java起動部品

534

KEEY535-W

蓄積ファイルの属性取得処理で警告が発生しました。（nnn）

要因

蓄積ファイルの属性を取得する処理で警告が発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

401～499：EURPMLS.log

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-535

RS - Java起動部品

535

KEEY536-W

蓄積ファイルの属性設定処理で警告が発生しました。（nnn）

要因

蓄積ファイルの属性を設定する処理で警告が発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

401～499：EURPMLS.log

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-536

RS - Java起動部品

536

KEEY537-W

蓄積ファイルの削除処理で警告が発生しました。（nnn）

要因

蓄積ファイルを削除する処理で警告が発生しました。

対策

詳細コード（nnn）に対応するプログラムのログファイルを参照してください。

詳細コードに対応するログファイルを次に示します。

401～499：EURPMLS.log

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-537

RS - Java起動部品

537

KEEY538-E

指定されたジョブID検索値の数が上限値を超えています。

要因

統合対象の蓄積ファイルの数が，上限の10,000ファイルを超えています。

対策

統合対象の蓄積ファイルの数を減らして，再度実行してください。

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-538

RS - Java起動部品

538

KEEY540-S

An attempt to load string resource DLL has failed. Error:[nnn]

要因

メソッドの実行時に，内部処理でエラーが発生しました。

なお，nnnには保守情報が表示されます。

対策

EUR Print Manager - Report Server Adapterをインストールし直してください。

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-540

RS - Java起動部品

540

KEEY541-E

拠点サーバのEUR Print Manager - Report Serverのバージョンが不正です。

要因

EUR Print Manager - Report ServerとEUR Print Manager - Report Server Adapterのバージョンが一致していません。

対策

EUR Print Manager - Report ServerとEUR Print Manager - Report Server Adapterのバージョンを同じにしてください。

終了コード

RS - ActiveX起動部品

-541

RS - Java起動部品

541

1.2.7　KEEY601～KEEY699のメッセージ

KEEY601-E

例外が発生しました。

要因

Java起動部品を呼び出したときにエラーが発生しました。

対策

Java起動部品の設定内容を見直してください。

終了コード

601

KEEY602-S

システムエラーが発生しました。(システムエラーメッセージ)

要因

Java起動部品を呼び出したときに，内部処理でエラーが発生しました。

対策

出力されたメッセージを記録し，システム管理者に調査を依頼してください。

終了コード

602

KEEY603-S

システムエラーが発生しました。(システムエラーメッセージ)

要因

COBOL起動部品を呼び出したときに，内部処理でエラーが発生しました。

対策

出力されたメッセージを記録し，システム管理者に調査を依頼してください。

終了コード

603

1.2.8　KEEY701～KEEY799のメッセージ

KEEY701-E

例外が発生しました。

要因

RS - Java起動部品で例外が発生しました。

対策

RS - Java起動部品の呼び出し処理を見直してください。

終了コード

701

KEEY702-E

メソッド（メソッド名）の値が不正です。

要因

次に示す要因が考えられます。

String型，またはString[]型を引数とするメソッドに，nullが指定されています。

String[]型を引数とするメソッドの要素値に，nullが指定されています。

対策

nullを指定する場合は，非nullのString型文字列，または要素値が非nullのString[]型文字列の配列を引数に指定してください。

終了コード

702

KEEY703-S

システムエラーが発生しました。（システムエラーメッセージ）

要因

RS-Java起動部品の内部処理で例外が発生しました。

対策

出力されたメッセージを記録して，システム管理者に調査を依頼してください。

終了コード

703

1.2.9　KEEY801～KEEY899のメッセージ

KEEY801-E

コマンド実行時にエラーが発生しました。（xxx）

要因

eurpmlscコマンドの実行時にエラー（xxx）が発生しました。

対策

（xxx）にはEUR Print Manager - Report Server Adapterの詳細メッセージが出力されます。（xxx）に示すメッセージIDに従って，オプションの設定を見直してください。詳細メッセージについては，「1.2.6　KEEY501～KEEY599のメッセージ」を参照してください。

終了コード

8

KEEY802-E

不明なオプション（オプション名）が指定されました。

要因

存在しないオプションが指定されました。

対策

オプション名の指定に誤りがないかどうかを見直してください。

終了コード

8

KEEY803-E

（オプション名）オプションの値の指定がありません。

要因

値の指定が必要なオプションに値を指定していません。

対策

オプションに値を指定してください。

終了コード

8

KEEY804-E

（オプション名）オプションの値が不正です。

要因

オプションに指定されている値の形式または範囲に誤りがあります。

対策

指定したオプションの値の形式を見直してください。

指定したオプションの値の範囲を見直してください。

終了コード

8

KEEY805-E

オプション（オプション名）が指定されていません。

要因

eurpmlscコマンドの実行時に指定が必須のオプションが指定されていません。

対策

オプションを指定してください。

終了コード

8

KEEY806E

メモリ不足が発生しました。

要因

メモリが不足しています。

対策

ほかのアプリケーションを終了してください。

終了コード

8

1.2.10　KEEY901～KEEY999のメッセージ

KEEY901-E

コマンド実行時にエラーが発生しました。（xxx）

要因

eurpmcコマンドの実行時にエラー（xxx）が発生しました。

対策

（xxx）にはEUR Print Manager - Adapterの詳細メッセージが出力されます。（xxx）に示す詳細メッセージIDに従って，オプションの設定を見直してください。詳細メッセージについては，「1.2.3　KEEY201～KEEY299のメッセージ」を参照してください。

終了コード

8

KEEY902-E

不明なオプション（オプション名）が指定されました。

要因

存在しないオプションが指定されました。

対策

オプション名の指定に誤りがないかどうかを見直してください。

終了コード

8

KEEY903-E

（オプション名）オプションの値の指定がありません。

要因

値の指定が必要なオプションに値を指定していません。

対策

オプションに値を指定してください。

終了コード

8

KEEY904-E

（オプション名）オプションの値が不正です。

要因

オプションに指定されている値の形式または範囲に誤りがあります。

対策

指定したオプションの値の形式を見直してください。

指定したオプションの値の範囲を見直してください。

終了コード

8

KEEY905-E

オプション（オプション名）が指定されていません。

要因

eurpmcコマンドの実行時に指定が必須のオプションが指定されていません。

対策

指定が必須のオプションを指定してください。

終了コード

8

KEEY906-E

メモリ不足が発生しました。

要因

メモリが不足しています。

対策

ほかのアプリケーションを終了してください。

終了コード

8

KEEY908-W

コマンド実行時に警告が発生しました。（xxx）

要因

eurpmcコマンドの実行時に警告（xxx）が発生しました。

対策

（xxx）にはEUR Print Manager - Adapterの詳細メッセージが出力されます。（xxx）に示す詳細メッセージIDに従って，オプションの設定を見直してください。詳細メッセージについては，「1.2.3　KEEY201～KEEY299のメッセージ」を参照してください。

終了コード

4

1.3　環境設定ファイルまたはレジストリ不正時の詳細コード

＜この節の構成＞

(1)　環境設定ファイル不正時の詳細コード

(2)　レジストリ不正時の詳細コード

(1)　環境設定ファイル不正時の詳細コード

環境設定ファイルでエラーが発生した場合，次に示すように，メッセージに詳細コードが出力されます。

KEEY210-S　環境設定ファイルに不正があります。詳細コード = [nnnnnn]

表示される詳細コードとその内容を次に示します。

詳細コード | 内　　容
210101 | ［IPADDRESS］セクションのEURPMキーが不正です。

(2)　レジストリ不正時の詳細コード

レジストリでエラーが発生した場合，次に示すように，メッセージに詳細コードが出力されます。

KEEY159-S　レジストリに不正があります。詳細コード = [nnnnnn]

表示される詳細コードを次に示します。詳細コードの内容については，管理者へ問い合わせてください。

000001，000002，000003，000004，000007，000008，110001，110002，110007，210001，210002，210007，310001，310002，310003，310004，310007，310008，410001，410002，410007，610001，610002，610007

2.　EUR Print Managerでのエラー発生条件

この章では，EUR Print Manager製品で帳票出力するときのエラー発生条件について説明します。EUR Print Manager製品で帳票出力するプログラムを構築する場合，動作（条件）とその動作を実行したときに出力されるコードの要因を確認しておくことで，エラーを未然に防げます。

＜この章の構成＞

2.1　EUR Print Manager - Client製品でのエラー発生条件

2.2　EUR Print Manager - Adapter製品でのエラー発生条件

2.3　EUR Print Manager製品でのエラー発生条件

2.4　EUR Print Manager - Report Server製品でのエラー発生条件

2.5　EUR Print Manager - Report Server Adapter製品でのエラー発生条件

2.1　EUR Print Manager - Client製品でのエラー発生条件

＜この節の構成＞

(1)　EUR Print Manager - Clientの場合

(2)　EUR Print Manager - Client Print ActiveX，およびEUR Print Manager - Client Preview ActiveXの場合

(1)　EUR Print Manager - Clientの場合

クライアントPCから帳票出力するとき，どのような動作をすると，どのエラーが発生するのかを次に示します。エラーが発生した場合，該当するコードを出力先で確認できます。コードの内容については，「1.2　メッセージ一覧」を参照してください。

表2-1　EUR Print Manager - Clientでのエラー発生条件

動作

出力
されるコード
エラーの
出力先
印刷方式
EPF形式
ファイル出力

自動印刷
対話型印刷

EUR Print Manager - Clientの起動時
133
メッセージ
×
×
×

134
メッセージ
×
×
×

135
メッセージ
×
×
×

150
メッセージ
×
×
×

159
メッセージ
×
×
×

161
イベントログおよびログ
×
×
×

162
イベントログおよびログ
×
×
×

164
イベントログ
×
×
×

ActiveX起動部品の場合：PrintPMReportメソッド（クライアント印刷）
Java起動部品の場合：printReportメソッド（クライアント印刷）
COBOL起動部品の場合：PrintReport関数（クライアント印刷）
コマンド起動部品の場合：eurpmcコマンドのオプション/m print（クライアント印刷）

RS-ActiveX起動部品の場合：PrintSpoolReportメソッド（蓄積クライアント印刷）
RS-Java起動部品の場合：printSpoolReportメソッド（蓄積クライアント印刷）
RS-コマンド起動部品の場合：eurpmlscコマンドのオプション/m print（蓄積クライアント印刷）
101
ログ
○
×
○

102
ログ
○
○
○

103
ログ
○
○
○

105
メッセージ
○
○
○

106
ログ
○
○
○

107
ログ
○
○
○

108
ログ
○
○
○

109
ログ
○
○
○

110
ログ
○
○
○

111
ログ
○
○
○

112
メッセージ
○
○
○

113
メッセージ
×
○
○

115
ログ
○
○
○

117
ログ
×
○
○

118
メッセージ
○
○
○

119
ログ
×
○
○

119
メッセージ
○
○
○

120
メッセージ
○
○
○

125
ログ
○
○
○

126
メッセージ
○
○
○

127
メッセージ
○
○
○

128
メッセージ
○
○
○

129
メッセージ
○
○
○

130
メッセージ
○
○
○

139
ログ
○
×
○

140
ログ
○
×
○

151
ログ
○
○
○

157
ログ
○
○
○

163
イベントログおよびログ
○
○
○

ヘルパ起動時
134
メッセージ
×
×
×

135
メッセージ
×
×
×

150
メッセージ
×
×
×

159
メッセージ
×
×
×

ヘルパクライアント印刷（自動印刷時）
101
メッセージ
○
×
○

110
メッセージ
○
○
○

118
メッセージ
○
○
○

119
メッセージ
○
○
○

126
メッセージ
○
○
○

127
メッセージ
○
○
○

128
メッセージ
○
○
○

129
メッセージ
○
○
○

130
メッセージ
○
○
○

139
メッセージ
○
○
○

ヘルパクライアント印刷（プレビュー起動時）
110
メッセージ
○
○
○

112
メッセージ
○
○
○

119
メッセージ
○
○
○

ヘルパクライアント印刷（対話型印刷実行時）
110
メッセージ
○
○
○

118
メッセージ
○
○
○

119
メッセージ
○
○
○

126
メッセージ
○
○
○

127
メッセージ
○
○
○

128
メッセージ
○
○
○

129
メッセージ
○
○
○

130
メッセージ
○
○
○

163
イベントログおよびログ
○
○
○

クライアントコマンド実行時
101
メッセージ
×
×
○

110
メッセージ
×
×
○

118
メッセージ
×
×
○

119
メッセージ
×
×
○

126
メッセージ
×
×
○

127
メッセージ
×
×
○

128
メッセージ
×
×
○

129
メッセージ
×
×
○

130
メッセージ
×
×
○

134
メッセージ
×
×
○

135
メッセージ
×
×
○

139
メッセージ
×
×
○

150
メッセージ
×
×
×

159
メッセージ
×
×
○

163
イベントログおよびログ
×
×
○

166
メッセージ
×
×
○

167
メッセージ
×
×
○

168
メッセージ
×
×
○

169
メッセージ
×
×
○

170
メッセージ
×
×
○

171
メッセージ
×
×
○

172
メッセージ
×
×
○

（凡例）

○：エラー条件が発生する項目です。

×：エラー条件が発生しない項目です。

(2)　EUR Print Manager - Client Print ActiveX，およびEUR Print Manager - Client Preview ActiveXの場合

Web上で帳票出力するとき，どのような動作をすると，どのエラーが発生するのかを次に示します。エラーが発生した場合，該当するコードを出力先で確認できます。コードの内容については，「1.2　メッセージ一覧」を参照してください。

表2-2　EUR Print Manager - Client Print ActiveX，およびEUR Print Manager - Client Preview ActiveXでのエラー発生条件

動作

出力
されるコード
エラー
の出力先
印刷方式
EPF形式
ファイル出力

自動印刷
対話型印刷

EUR Print Manager - Client起動時（ActiveXロード時）
102
メッセージ
×
×
×

150
メッセージ
×
×
×

135
メッセージ
×
×
×

PrintEPF（印刷時）
104
メッセージ
○
○
○

105
メッセージ
○
○
○

110
メッセージ
○
○
○

112
メッセージ
○
○
○

118
メッセージ
○
○
○

119
メッセージ
○
○
○

126
メッセージ
○
○
○

127
メッセージ
○
○
○

128
メッセージ
○
○
○

129
メッセージ
○
○
○

130
メッセージ
○
○
○

132
メッセージ
○
×
○

138
メッセージ
○
×
○

135
メッセージ
○
○
○

136
ログ
○
○
○

137
ログ
○
○
○

142
メッセージ
○
○
○

143
メッセージ
○
○
○

144
メッセージ
○
○
○

145
メッセージ
○
○
○

146
メッセージ
○
×
○

148
メッセージ
○
○
○

149
メッセージ
○
○
○

153
メッセージ
○
○
○

154
リターンとログ
○
○
○

155
メッセージ
○
○
○

165
メッセージ
○
○
○

PreviewEPF（プレビュー時）
105
メッセージ
○
○
○

110
メッセージ
○
○
○

112
メッセージ
○
○
○

119
メッセージ
○
○
○

135
メッセージ
○
○
○

136
ログ
○
○
○

137
ログ
○
○
○

142
メッセージ
○
○
○

143
メッセージ
○
○
○

144
メッセージ
○
○
○

145
メッセージ
○
○
○

153
メッセージ
○
○
○

165
メッセージ
○
○
○

終了時（ActiveXアンロード時）
105
メッセージ
○
○
○

112
メッセージ
○
○
○

（凡例）

○：エラー条件が発生する項目です。

×：エラー条件が発生しない項目です。

2.2　EUR Print Manager - Adapter製品でのエラー発生条件

業務アプリケーションと連携して帳票出力するとき，どのような動作をすると，どのエラーが発生するのかを次に示します。エラーが発生した場合，該当するコードを出力先で確認できます。コードの内容については，「1.2　メッセージ一覧」を参照してください。

表2-3　EUR Print Manager - Adapter製品でのエラー発生条件

動作
出力されるコード
エラーの出力先

各プロパティ指定時
210
例外

211
例外

215
例外

217
例外

247
例外

コマンド起動部品固有（コマンド解析時）
902
stderrとexitコード

903
stderrとexitコード

904
stderrとexitコード

905
stderrとexitコード

906
stderrとexitコード

ActiveX起動部品の場合：GetDestinationListメソッド（出力先一覧取得）
Java起動部品の場合：getDestinationListメソッド（出力先一覧取得）
COBOL起動部品の場合：GetDestinationList関数，またはGetDestinationList2関数（出力先一覧取得）
コマンド起動部品の場合：eurpmcコマンドのオプション/m getdest（出力先一覧取得）
208
例外

210
例外

211
例外

212
例外

213
ログ

214
ログ

215
例外

216
例外

217
例外

218
例外

237
例外

247
例外

273
例外

601
例外

602
例外

603
例外

901
stderrとexitコード

ActiveX起動部品の場合：GetPrinterClassListメソッド（プリンタクラス一覧取得）
Java起動部品の場合：getPrinterClassListメソッド（プリンタクラス一覧取得）
COBOL起動部品の場合：GetPrinterClassList関数，またはGetPrinterClassList2関数（プリンタクラス一覧取得）
コマンド起動部品の場合：eurpmcコマンドのオプション/m getprclass（プリンタクラス一覧取得）

ActiveX起動部品の場合：GetPMPrinterClassListメソッド（印刷管理サーバプリンタクラス一覧取得）
Java起動部品の場合：getPMPrinterClassListメソッド（印刷管理サーバプリンタクラス一覧取得）
COBOL起動部品の場合：GetPMPrinterClassList関数（印刷管理サーバプリンタクラス一覧取得）
コマンド起動部品の場合：/m getpmprclass（印刷管理サーバプリンタクラス一覧取得）
205
例外

206
例外

208
例外

210
例外

211
例外

212
例外

213
ログ

214
ログ

215
例外

216
例外

217
例外

219
例外

237
例外

238
例外

247
例外

273
例外

601
例外

602
例外

603
例外

901
stderrとexitコード

ActiveX起動部品の場合：GetPrinterListメソッド（プリンタ一覧取得）
Java起動部品の場合：getPrinterListメソッド（プリンタ一覧取得）
COBOL起動部品の場合：GetPrinterList関数（プリンタ一覧取得）
コマンド起動部品の場合：eurpmcコマンドのオプション/m getpr（プリンタ一覧取得）

ActiveX起動部品の場合：GetPMPrinterListメソッド（印刷管理サーバプリンタ一覧取得）
Java起動部品の場合：getPMPrinterListメソッド（印刷管理サーバプリンタ一覧取得）
COBOL起動部品の場合：GetPMPrinterList関数（印刷管理サーバプリンタ一覧取得）
コマンド起動部品の場合：/m getpmpr（印刷管理サーバプリンタ一覧取得）
205
例外

206
例外

208
例外

210
例外

211
例外

212
例外

213
ログ

214
ログ

215
例外

216
例外

217
例外

255
例外

237
例外

238
例外

247
例外

273
例外

601
例外

602
例外

603
例外

901
stderrとexitコード

ActiveX起動部品の場合：GetTrayListメソッド（トレイ一覧取得）
Java起動部品の場合：getTrayListメソッド（トレイ一覧取得）
COBOL起動部品の場合：GetTrayList関数（トレイ一覧取得）
コマンド起動部品の場合：eurpmcコマンドのオプション/m gettray（トレイ一覧取得）

ActiveX起動部品の場合：GetPMTrayListメソッド（印刷管理サーバトレイ一覧取得）
Java起動部品の場合：getPMTrayListメソッド（印刷管理サーバトレイ一覧取得）
COBOL起動部品の場合：GetPMTrayList関数（印刷管理サーバトレイ一覧取得）
コマンド起動部品の場合：/m getpmtray（印刷管理サーバトレイ一覧取得）
205
例外

206
例外

208
例外

210
例外

211
例外

212
例外

213
ログ

214
ログ

215
例外

216
例外

217
例外

256
例外

237
例外

238
例外

247
例外

273
例外

601
例外

602
例外

603
例外

901
stderrとexitコード

ActiveX起動部品の場合：GetPrintAXVersionメソッド（EURPM-CL-AXバージョン番号取得）
Java起動部品の場合：getPrintAXVersionメソッド（EURPM-CL-AXバージョン番号取得）
210
例外

211
例外

213
ログ

214
ログ

217
例外

247
例外

273
例外

601
例外

602
例外

ActiveX起動部品の場合：GetPrintAXClassIDメソッド（EURPM-CL-AXクラスID取得）
Java起動部品の場合：getPrintAXClassIDメソッド（EURPM-CL-AXクラスID取得）
210
例外

211
例外

213
ログ

214
ログ

217
例外

247
例外

273
例外

601
例外

602
例外

ActiveX起動部品の場合：GetPreviewAXVersionメソッド（EURPM-CL-PVXバージョン番号取得）
Java起動部品の場合：getPreviewAXVersion
（EURPM-CL-PVXバージョン番号取得）
210
例外

211
例外

213
ログ

214
ログ

217
例外

247
例外

273
例外

601
例外

602
例外

ActiveX起動部品の場合：GetPreviewAXClassIDメソッド（EURPM-CL-PVXクラスID取得）
Java起動部品の場合：getPreviewAXClassID（EURPM-CL-PVXクラスID取得）
210
例外

211
例外

213
ログ

214
ログ

217
例外

247
例外

273
例外

601
例外

602
例外

EUR Print Manager - Adapter製品でのエラー発生条件を，印刷方式別に表2-4に示します。なお，表見出しの番号は次に示す印刷方式に対応しています。

表見出しの番号 | 対応する印刷方式
1 | 拠点サーバ印刷（EPF形式ファイル）
2 | 拠点サーバ印刷（EUR形式ファイル）
3 | クライアント印刷
4 | 蓄積印刷
5 | 直接印刷
6 | クライアント配布印刷
7 | PDF形式ファイル出力
8 | EPF形式ファイル出力
9 | 複数EPF形式ファイル統合出力
10 | EUR形式ファイル出力
11 | Excel形式ファイル出力

表2-4　EUR Print Manager - Adapter製品でのエラー発生条件（印刷方式別）

動作

出力されるコード

エラーの出力先
印刷方式

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ActiveX起動部品の場合：
PrintPMReportメソッド（拠点サーバ印刷／クライアント印刷／蓄積印刷／直接印刷／クライアント配布印刷）
OutputPDFReportメソッド（PDF形式ファイル出力）
OutputEPFReportメソッド（EPF形式ファイル出力）
OutputMergeEPFReportメソッド（複数EPF形式ファイル統合出力）
OutputEURReportメソッド（EUR形式ファイル出力）
OutputXLSXReportメソッド（Excel形式ファイル出力）

Java起動部品の場合：
printReportメソッド（拠点サーバ印刷／クライアント印刷／蓄積印刷／直接印刷／クライアント配布印刷）
outputPDFReportメソッド，またはgetPDFReportメソッド（PDF形式ファイル出力）
outputEPFReportメソッド，またはgetEPFReportメソッド（EPF形式ファイル出力）
outputMergeEPFReportメソッド（複数EPF形式ファイル統合出力）
outputEURReportメソッド，またはgetEURReportメソッド（EUR形式ファイル出力）
outputXLSXReportメソッド，またはgetXLSXReportメソッド（Excel形式ファイル出力）

COBOL起動部品の場合：
PrintReport関数またはPrintReport2関数（拠点サーバ印刷／クライアント印刷／蓄積印刷／直接印刷／クライアント配布印刷）
OutputPDFReport関数（PDF形式ファイル出力）
OutputEPFReport関数（EPF形式ファイル出力）
OutputMergeEPFReport関数（複数EPF形式ファイル統合出力）
OutputEURReport関数（EUR形式ファイル出力）
OutputXLSXReport関数（Excel形式ファイル出力）

コマンド起動部品の場合：
eurpmcコマンドのオプション/m print（拠点サーバ印刷／クライアント印刷／蓄積印刷／直接印刷／クライアント配布印刷）
eurpmcコマンドのオプション/m pdf（PDF形式ファイル出力）
eurpmcコマンドのオプション/m epf（EPF形式ファイル出力）
eurpmcコマンドのオプション/m merge（複数EPF形式ファイル統合出力）
eurpmcコマンドのオプション/m eur（EUR形式ファイル出力）
eurpmcコマンドのオプション/m xlsx（Excel形式ファイル出力）
201
例外
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

202
例外
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

203
例外
○
○
○
○
○
×
○
○
×
○
○

204
例外
○
○
○
○
○
×
○
○
×
○
○

207
例外
○
○
×
○
○
×
×
×
×
×
×

208
例外
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

209
例外
○
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×

210
例外
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

211
例外
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

212
例外
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

213
ログ
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

214
ログ
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

216
例外
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

217
例外
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

221
例外
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

222
例外
×
×
○
○
×
○
×
×
×
×
×

223
例外
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×

224
例外
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×

225
例外
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×

226
例外
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×

227
例外
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×

228
例外
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×

229
例外
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×

230
例外
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×

231
例外
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×

232
例外
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×

233
例外
○
○
○
○
○
×
○
○
×
○
×

234
例外
○
○
○
○
○
×
○
○
×
○
×

235
例外
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×

236
例外
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×

237
例外
○
○
○
○
○
○
○
○
×
○
○

238
例外
○
○
×
○
○
×
×
×
×
×
×

239
例外
×
×
○
×
×
○
×
×
×
×
×

240
例外
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×

241
例外
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×

242
例外
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×

243
例外
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×

244
例外
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×

245
例外
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×

246
例外
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×

247
例外
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

248
例外
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×

249
例外
○
○
○
○
○
×
○
○
×
○
○

250
例外
○
○
○
○
○
×
○
○
×
○
○

251
例外
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×

252
例外
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×

253
例外
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×

254
例外
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×

257
例外
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×

258
例外
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×

259
例外
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×

260
例外
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×

261
例外
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
×

262
例外
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
×

263
例外
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○

264
例外
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○

269
例外
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×

270
例外
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×

271
例外
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×

272
例外
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×

273
例外
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

274
例外
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×

601
例外
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

602
例外
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

603
例外
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

901
stderrとexitコード
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

908
stderrとexitコード
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

（凡例）

○：エラー条件が発生する項目です。

×：エラー条件が発生しない項目です。

2.3　EUR Print Manager製品でのエラー発生条件

拠点サーバから帳票出力するとき，どのような動作をすると，どのエラーが発生するのかを次に示します。エラーが発生した場合，該当するコードを出力先で確認できます。コードの内容については，「1.2　メッセージ一覧」を参照してください。

表2-5　EUR Print Manager製品でのエラー発生条件

動作
出力されるコード
エラーの出力先

サービス登録時
346
メッセージ

349
メッセージ

351
メッセージ

サービス登録解除時
346
メッセージ

347
メッセージ

350
メッセージ

サービス操作イベント取得時
344
イベントログ

サービス起動時
322
ログ

328
ログ

340
イベントログおよびログ

341
イベントログおよびログ

342
イベントログ

345
イベントログまたはsyslog

346
メッセージ

347
メッセージ

348
メッセージ

352
イベントログまたはsyslog

353
イベントログまたはsyslog

354
イベントログまたはsyslog，およびログ

359
イベントログまたはsyslog

388
イベントログまたはsyslog

389
イベントログ

サービス停止時
327
ログ

343
イベントログまたはsyslog

346
メッセージ

347
メッセージ

390
メッセージ

ActiveX起動部品の場合：GetDestinationListメソッド（出力先一覧取得）
Java起動部品の場合：getDestinationListメソッド（出力先一覧取得）
COBOL起動部品の場合：GetDestinationList関数，またはGetDestinationList2関数（出力先一覧取得）
コマンド起動部品の場合：eurpmcコマンドのオプション/m getdest（出力先一覧取得）
301
ログ

306
ログ

309
ログ

314
ログ

316
ログ

329
ログ

355
ログ

356
ログ

379
ログ

382
ログ

ActiveX起動部品の場合：GetPrinterClassListメソッド（プリンタクラス一覧取得）
Java起動部品の場合：getPrinterClassListメソッド（プリンタクラス一覧取得）
COBOL起動部品の場合：GetPrinterClassList関数，またはGetPrinterClassList2関数（プリンタクラス一覧取得）
コマンド起動部品の場合：eurpmcコマンドのオプション/m getprclass（プリンタクラス一覧取得）
301
ログ

303
ログ

306
ログ

308
ログ

309
ログ

314
ログ

316
ログ

317
ログ

329
ログ

335
ログ

355
ログ

356
ログ

379
ログ

382
ログ

ActiveX起動部品の場合：GetPrinterListメソッド（プリンタ一覧取得）
Java起動部品の場合：getPrinterListメソッド（プリンタ一覧取得）
COBOL起動部品の場合：GetPrinterList関数（プリンタ一覧取得）
コマンド起動部品の場合：eurpmcコマンドのオプション/m getpr（プリンタ一覧取得）
301
ログ

303
ログ

306
ログ

308
ログ

309
ログ

314
ログ

316
ログ

317
ログ

329
ログ

335
ログ

355
ログ

356
ログ

379
ログ

382
ログ

ActiveX起動部品の場合：GetTrayListメソッド（トレイ一覧取得）
Java起動部品の場合：getTrayListメソッド（トレイ一覧取得）
COBOL起動部品の場合：GetTrayList関数（トレイ一覧取得）
コマンド起動部品の場合：eurpmcコマンドのオプション/m gettray（トレイ一覧取得）
301
ログ

303
ログ

306
ログ

308
ログ

309
ログ

314
ログ

316
ログ

317
ログ

329
ログ

335
ログ

355
ログ

356
ログ

379
ログ

382
ログ

EURPM制御コマンド実行時
001
ログ

002
ログ

003
ログ

004
ログ

005
ログ

006
ログ

007
ログ

008
ログ

009
ログ

010
ログ

020
ログ

021
ログ

022
ログ

023
ログ

024
ログ

025
ログ

026
ログ

027
ログ

028
ログ

030
ログ

031
syslog

032
syslog

033
ログ

034
ログ

035
イベントログまたはsyslog

036
ログ

037
ログ

038
ログ

039
ログ

040
ログ

041
ログ

042
イベントログまたはsyslog

043
イベントログまたはsyslog

044
イベントログ

050
ログ

EUR Print Manager製品でのエラー発生条件を，印刷方式別に表2-6に示します。なお，表見出しの番号は次に示す印刷方式に対応しています。

表見出しの番号 | 対応する印刷方式
1 | 拠点サーバ印刷（EPF形式ファイル）
2 | 拠点サーバ印刷（EUR形式ファイル）
3 | クライアント印刷
4 | 蓄積印刷
5 | 直接印刷
6 | クライアント配布印刷
7 | PDF形式ファイル出力
8 | EPF形式ファイル出力
9 | 複数EPF形式ファイル統合出力
10 | EUR形式ファイル出力
11 | Excel形式ファイル出力

表2-6　EUR Print Manager製品でのエラー発生条件（印刷方式別）

動作

出力されるコード

エラーの出力先
印刷方式

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ActiveX起動部品の場合：
PrintPMReportメソッド（拠点サーバ印刷／クライアント印刷／蓄積印刷／直接印刷／クライアント配布印刷）
OutputPDFReportメソッド（PDF形式ファイル出力）
OutputEPFReportメソッド（EPF形式ファイル出力）
OutputMergeEPFReportメソッド（複数EPF形式ファイル統合出力）
OutputEURReportメソッド（EUR形式ファイル出力）
OutputXLSXReportメソッド（Excel形式ファイル出力）

Java起動部品の場合：
printReportメソッド（拠点サーバ印刷／クライアント印刷／蓄積印刷／直接印刷／クライアント配布印刷）
outputPDFReportメソッド，またはgetPDFReportメソッド（PDF形式ファイル出力）
outputEPFReportメソッド，またはgetEPFReportメソッド（EPF形式ファイル出力）
outputMergeEPFReportメソッド（複数EPF形式ファイル統合出力）
outputEURReportメソッド，またはgetEURReportメソッド（EUR形式ファイル出力）
outputXLSXReportメソッド，またはgetXLSXReportメソッド（Excel形式ファイル出力）

COBOL起動部品の場合：
PrintReport関数またはPrintReport2関数（拠点サーバ印刷／クライアント印刷／蓄積印刷／直接印刷／クライアント配布印刷）
OutputPDFReport関数（PDF形式ファイル出力）
OutputEPFReport関数（EPF形式ファイル出力）
OutputMergeEPFReport関数（複数EPF形式ファイル統合出力）
OutputEURReport関数（EUR形式ファイル出力）
OutputXLSXReport関数（Excel形式ファイル出力）

コマンド起動部品の場合：
eurpmcコマンドのオプション/m print（拠点サーバ印刷／クライアント印刷／蓄積印刷／直接印刷／クライアント配布印刷）
eurpmcコマンドのオプション/m pdf（PDF形式ファイル出力）
eurpmcコマンドのオプション/m epf（EPF形式ファイル出力）
eurpmcコマンドのオプション/m merge（複数EPF形式ファイル統合出力）
eurpmcコマンドのオプション/m eur（EUR形式ファイル出力）
eurpmcコマンドのオプション/m xlsx（Excel形式ファイル出力）
301
ログ
○
○
×
○
×
×
×
×
×
×
×

302
ログ
×
×
×
×
×
×
○
○
×
○
○

303
ログ
○
○
×
○
×
×
×
×
×
×
×

304
ログ
○
○
○
○
○
○
○
○
×
○
○

305
ログ
○
○
○
○
○
○
○
○
×
○
○

306
ログ
○
○
×
○
○
×
×
×
×
×
×

307
ログ
×
×
○
×
×
○
×
×
×
×
×

308
ログ
○
○
×
○
○
×
×
×
×
×
×

309
ログ
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

310
ログ
○
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○

311
ログ
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×

312
ログ
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×

313
ログ
○
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○

314
ログ
×
×
×
×
○
○
×
×
○
×
○

315
ログ
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

316
ログ
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

317
ログ
○
○
×
○
×
×
×
×
×
×
×

318
ログ
×
×
○
×
×
○
×
×
×
×
×

319
ログ
×
○
×
×
○
×
×
×
×
×
×

320
ログ
×
○
×
×
○
×
×
×
×
×
×

321
ログ
×
○
×
×
○
×
×
×
×
×
×

323
ログ
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

324
ログ
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×

325
ログ
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×

329
ログ
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

330
ログ
×
×
○
×
×
○
×
×
×
×
×

331
ログ
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×

332
ログ
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×

333
ログ
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×

334
ログ
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×

335
ログ
○
○
×
○
×
×
×
×
○
×
×

336
ログ
○
○
○
○
○
×
○
○
×
○
○

337
ログ
○
○
○
○
○
×
○
○
×
○
○

338
ログ
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×

339
ログ
○
○
○
○
○
×
○
○
×
○
○

355
ログ
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

356
ログ
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

358
ログ
○
○
○
○
○
×
○
○
×
○
○

360
ログ
○
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×

363
ログ
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×

364
ログ
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×

365
ログ
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×

366
ログ
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×

368
ログ
○
×
○
○
×
×
×
○
×
×
×

369
ログ
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×

370
ログ
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×

371
ログ
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×

372
ログ
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×

373
ログ
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×

374
ログ
○
○
○
○
○
×
○
○
×
○
×

375
ログ
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

376
ログ
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

377
ログ
○
○
○
○
○
×
○
○
×
○
×

378
ログ
○
○
○
○
○
×
○
○
×
○
×

379
ログ
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

380
ログ
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×

381
ログ
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×

382
ログ
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

383
ログ
×
○
×
×
○
×
×
×
×
×
×

384
ログ
○
○
○
○
○
×
○
○
×
○
×

385
ログ
×
○
×
×
○
×
×
×
×
×
×

386
ログ
○
○
○
○
○
×
○
○
×
○
×

387
ログ
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×

391
ログ
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×

392
ログ
○
×
○
○
○
×
○
○
×
○
○

393
ログ
○
○
○
○
○
×
○
○
×
○
○

394
ログ
○
○
○
○
○
×
○
○
×
○
○

395
ログ
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×

396
ログ
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×

397
ログ
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×

398
ログ
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×

399
ログ
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×

（凡例）

○：エラー条件が発生する項目です。

×：エラー条件が発生しない項目です。

2.4　EUR Print Manager - Report Server製品でのエラー発生条件

帳票出力，または蓄積するとき，どのような動作をすると，どのエラーが発生するのかを次に示します。エラーが発生した場合，該当するコードを出力先で確認できます。コードの内容については，「1.2　メッセージ一覧」を参照してください。

表2-7　EUR Print Manager - Report Server製品でのエラー発生条件

動作
出力されるコード
エラーの出力先

サービス登録時
448
メッセージ

451
メッセージ

453
メッセージ

サービス登録解除時
448
メッセージ

449
メッセージ

452
メッセージ

サービス操作イベント取得時
446
イベントログ

サービス起動時
442
イベントログおよびログ

443
イベントログおよびログ

444
イベントログ

447
イベントログ

448
メッセージ

449
メッセージ

450
メッセージ

454
イベントログ

455
イベントログ

456
イベントログおよびログ

473
ログ

476
ログ

478
イベントログ

491
イベントログ

492
イベントログ

サービス停止時
445
イベントログ

448
メッセージ

449
メッセージ

475
ログ

493
メッセージ

ActiveX起動部品の場合：GetPrinterClassListメソッド（プリンタクラス一覧取得）
Java起動部品の場合：getPrinterClassListメソッド（プリンタクラス一覧取得）
COBOL起動部品の場合：GetPrinterClassList関数，またはGetPrinterClassList2関数（プリンタクラス一覧取得）
コマンド起動部品の場合：eurpmcコマンドのオプション/m getprclass（プリンタクラス一覧取得）
RS-ActiveX起動部品の場合：GetPrinterClassListメソッド（プリンタクラス一覧取得）
RS-Java起動部品の場合：getPrinterClassListメソッド（プリンタクラス一覧取得）
RS-コマンド起動部品の場合：eurpmlscコマンドのオプション/m getprclass（プリンタクラス一覧取得）
401
ログ

407
ログ

423
ログ

426
ログ

427
ログ

424
ログ

425
ログ

477
ログ

479
ログ

494
ログ

ActiveX起動部品の場合：GetPrinterListメソッド（プリンタ一覧取得）
Java起動部品の場合：getPrinterListメソッド（プリンタ一覧取得）
COBOL起動部品の場合：GetPrinterList関数（プリンタ一覧取得）
コマンド起動部品の場合：eurpmcコマンドのオプション/m getpr（プリンタ一覧取得）
RS-ActiveX起動部品の場合：GetPrinterListメソッド（プリンタ一覧取得）
RS-Java起動部品の場合：getPrinterListメソッド（プリンタ一覧取得）
RS-コマンド起動部品の場合：eurpmlscコマンドのオプション/m getpr（プリンタ一覧取得）
401
ログ

407
ログ

423
ログ

426
ログ

427
ログ

424
ログ

425
ログ

477
ログ

479
ログ

494
ログ

ActiveX起動部品の場合：GetTrayListメソッド（トレイ一覧取得）
Java起動部品の場合：getTrayListメソッド（トレイ一覧取得）
COBOL起動部品の場合：GetTrayList関数（トレイ一覧取得）
コマンド起動部品の場合：eurpmcコマンドのオプション/m gettray（トレイ一覧取得）
RS-ActiveX起動部品の場合：GetTrayListメソッド（トレイ一覧取得）
RS-Java起動部品の場合：getTrayListメソッド（トレイ一覧取得）
RS-コマンド起動部品の場合：eurpmlscコマンドのオプション/m gettray（トレイ一覧取得）
401
ログ

407
ログ

423
ログ

426
ログ

427
ログ

424
ログ

425
ログ

477
ログ

479
ログ

494
ログ

RS-ActiveX起動部品の場合：GetSpoolFileOutlineメソッド（蓄積ファイル一覧取得）
RS-Java起動部品の場合：getSpoolFileOutlineメソッド（蓄積ファイル一覧取得）
RS-コマンド起動部品の場合：eurpmlscコマンドのオプション/m getoutline（蓄積ファイル一覧取得）
402
ログ

423
ログ

424
ログ

425
ログ

426
ログ

427
ログ

471
ログ

477
ログ

479
ログ

490
ログ

492
ログ

RS-ActiveX起動部品の場合：GetSpoolFileAttributeメソッド（属性値取得）
RS-Java起動部品の場合：getSpoolFileAttributeメソッド（属性値取得）
RS-コマンド起動部品の場合：eurpmlscコマンドのオプション/m getattr（属性値取得）
402
ログ

423
ログ

424
ログ

425
ログ

426
ログ

427
ログ

431
ログ

436
ログ

460
ログ

471
ログ

477
ログ

479
ログ

492
ログ

RS-ActiveX起動部品の場合：SetSpoolFileAttributeメソッド（属性値設定）
RS-Java起動部品の場合：setSpoolFileAttributeメソッド（属性値設定）
RS-コマンド起動部品の場合：eurpmlscコマンドのオプション/m setattr（属性値設定）
402
ログ

423
ログ

424
ログ

425
ログ

426
ログ

427
ログ

431
ログ

461
ログ

471
ログ

477
ログ

479
ログ

492
ログ

RS-ActiveX起動部品の場合：GetSpoolFileメソッド（蓄積ファイル取得）
RS-Java起動部品の場合：getSpoolFileメソッド（蓄積ファイル取得），memgetSpoolFileメソッド（蓄積ファイルデータ取得）
RS-コマンド起動部品の場合：eurpmlscコマンドのオプション/m get（蓄積ファイル取得）
402
ログ

423
ログ

424
ログ

425
ログ

426
ログ

427
ログ

431
ログ

435
ログ

460
ログ

471
ログ

477
ログ

479
ログ

484
ログ

485
ログ

486
ログ

492
ログ

EURPM-RS制御コマンド実行時
001
ログ

002
ログ

003
ログ

004
ログ

020
ログ

021
ログ

022
ログ

023
ログ

024
ログ

027
ログ

028
ログ

030
ログ

031
syslog

032
syslog

033
ログ

034
ログ

035
イベントログまたはsyslog

040
ログ

041
ログ

044
イベントログ

050
ログ

051
ログ

052
ログ

053
ログ

054
ログ

EUR Print Manager - Report Server製品でのエラー発生条件を，表2-8に示します。なお，表見出しの番号は次に示す印刷方式または蓄積操作に対応しています。

表見出しの番号 | 対応する印刷方式または蓄積操作
1 | 拠点サーバ印刷（EPF形式ファイル）
2 | 拠点サーバ印刷（EUR形式ファイル）
3 | クライアント印刷
4 | 蓄積印刷
5 | PDF形式ファイル出力
6 | EPF形式ファイル出力
7 | EUR形式ファイル出力
8 | 蓄積拠点サーバ印刷
9 | 蓄積クライアント印刷
10 | 蓄積ファイル一覧取得
11 | 蓄積ファイル属性値取得
12 | 蓄積ファイル属性値変更
13 | 蓄積ファイル削除
14 | 蓄積ファイル一括削除

表2-8　EUR Print Manager - Report Server製品でのエラー発生条件（印刷方式別および蓄積操作別）

動作　

出力されるコード　

エラーの出力先
EUR Print Managerからの要求
EUR Print Manager - Report Server Adapterからの要求

印刷方式
蓄積操作

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ActiveX起動部品の場合：PrintPMReportメソッド（拠点サーバ印刷／蓄積）
Java起動部品の場合：printReportメソッド（拠点サーバ印刷／蓄積）
COBOL起動部品の場合：PrintReport関数またはPrintReport2関数（拠点サーバ印刷／蓄積）
コマンド起動部品の場合：eurpmcコマンドのオプション/m print（拠点サーバ印刷／蓄積）
401
ログ
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

402
ログ
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

403
ログ
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

404
ログ
○
○
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

405
ログ
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

406
ログ
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

407
ログ
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

408
ログ
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

409
ログ
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

410
ログ
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

411
ログ
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

412
ログ
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

413
ログ
○
○
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

414
ログ
○
○
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

415
ログ
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

416
ログ
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

417
ログ
○
○
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

418
ログ
○
○
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

419
ログ
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

420
ログ
○
○
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

421
ログ
○
○
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

422
ログ
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

423
ログ
○
○
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

424
ログ
○
○
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

425
ログ
○
○
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

426
ログ
○
○
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

427
ログ
○
○
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

428
ログ
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

430
ログ
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

433
ログ
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

436
ログ
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

437
ログ
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

438
ログ
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

439
ログ
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

440
ログ
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

441
ログ
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

457
ログ
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

458
ログ
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

459
ログ
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

461
ログ
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

462
ログ
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

463
ログ
○
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

464
ログ
○
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

467
ログ
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

468
ログ
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

469
ログ
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

470
ログ
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

472
ログ
○
○
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

477
ログ
○
○
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

479
ログ
○
○
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

480
ログ
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

481
ログ
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

482
ログ
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

483
ログ
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

488
ログ
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

489
ログ
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

491
ログ
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

492
ログ
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

494
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×

495
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
○

RS-ActiveX起動部品の場合：PrintSpoolReportメソッド（蓄積拠点サーバ印刷／蓄積クライアント印刷）
RS-Java起動部品の場合：printSpoolReportメソッド（蓄積拠点サーバ印刷／蓄積クライアント印刷）
RS-コマンド起動部品の場合：eurpmlscコマンドのオプション/m print（蓄積拠点サーバ印刷／蓄積クライアント印刷）
401
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
×
×

402
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
×
×

404
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×

405
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×

406
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×

407
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×

408
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×

409
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×

410
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×

411
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×

412
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×

415
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×

416
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×

420
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×

421
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×

422
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×

423
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
×
×

424
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
×
×

425
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
×
×

426
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
×
×

427
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
×
×

431
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
×
×

432
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
×
×

433
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×

434
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
×
×

440
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×

458
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
×
×

459
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
×
×

460
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
×
×

461
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
×
×

462
ログ
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×

463
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×

464
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×

471
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
×
×

477
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
×
×

479
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
×
×

484
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
×
×

485
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
×
×

486
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
×
×

492
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
×
×

494
ログ
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×
×
×

RS-ActiveX起動部品の場合：DeleteSpoolFileメソッド（蓄積ファイル削除／期限切れ蓄積ファイル一括削除）
RS-Java起動部品の場合：deleteSpoolFileメソッド（蓄積ファイル削除／期限切れ蓄積ファイル一括削除）
RS-コマンド起動部品の場合：eurpmlscコマンドのオプション/m del（蓄積ファイル削除／期限切れ蓄積ファイル一括削除）
402
ログ
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○

423
ログ
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○

424
ログ
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○

425
ログ
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○

426
ログ
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○

427
ログ
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○

431
ログ
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×

429
ログ
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○

471
ログ
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○

477
ログ
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○

479
ログ
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○

492
ログ
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○

（凡例）

○：エラー条件が発生する項目です。

×：エラー条件が発生しない項目です。

2.5　EUR Print Manager - Report Server Adapter製品でのエラー発生条件

蓄積ファイルを操作するとき，どのような動作をすると，どのエラーが発生するのかを次に示します。エラーが発生した場合，該当するコードを出力先で確認できます。コードの内容については，「1.2　メッセージ一覧」を参照してください。

表2-9　EUR Print Manager - Report Server Adapter製品でのエラー発生条件

動作
出力されるコード
エラーの出力先

各プロパティ指定時
505
例外

506
例外

510
例外

512
例外

526
例外

702
例外

コマンド起動部品固有（コマンド解析時）
802
stderrとexitコード

803
stderrとexitコード

804
stderrとexitコード

805
stderrとexitコード

806
stderrとexitコード

RS-ActiveX起動部品の場合：GetSpoolFileOutlineメソッド（蓄積ファイル一覧取得）
RS-Java起動部品の場合：getSpoolFileOutlineメソッド（蓄積ファイル一覧取得）
RS-コマンド起動部品の場合：eurpmlscコマンドのオプション/m getoutline（蓄積ファイル一覧取得）
501
例外

502
例外

503
例外

505
例外

506
例外

507
例外

508
例外

509
例外

510
例外

511
例外

512
例外

513
例外

525
例外

526
例外

532
例外

540
例外

701
例外

703
例外

801
stderrとexitコード

RS-ActiveX起動部品の場合：GetSpoolFileAttributeメソッド（属性値取得）
RS-Java起動部品の場合：getSpoolFileAttributeメソッド（属性値取得）
RS-コマンド起動部品の場合：eurpmlscコマンドのオプション/m getattr（属性値取得）
501
例外

502
例外

503
例外

505
例外

506
例外

507
例外

508
例外

509
例外

510
例外

511
例外

512
例外

520
例外

525
例外

526
例外

535
例外

540
例外

701
例外

703
例外

801
stderrとexitコード

RS-ActiveX起動部品の場合：SetSpoolFileAttributeメソッド（属性値設定）
RS-Java起動部品の場合：setSpoolFileAttributeメソッド（属性値設定）
RS-コマンド起動部品の場合：eurpmlscコマンドのオプション/m setattr（属性値設定）
501
例外

502
例外

503
例外

505
例外

506
例外

507
例外

508
例外

509
例外

510
例外

511
例外

512
例外

521
例外

525
例外

526
例外

528
例外

536
例外

540
例外

701
例外

703
例外

801
stderrとexitコード

RS-ActiveX起動部品の場合：PrintSpoolReportメソッド（蓄積印刷）
RS-Java起動部品の場合：printSpoolReportメソッド（蓄積印刷）
RS-コマンド起動部品の場合：eurpmlscコマンドのオプション/m print（蓄積印刷）
501
例外

502
例外

503
例外

504
例外

505
例外

506
例外

507
例外

508
例外

509
例外

510
例外

511
例外

512
例外

519
例外

525
例外

526
例外

529
例外

534
例外

538
例外

540
例外

701
例外

703
例外

801
stderrとexitコード

RS-ActiveX起動部品の場合：GetSpoolFileメソッド（蓄積ファイル取得）
RS-Java起動部品の場合：getSpoolFileメソッド（蓄積ファイル取得）
RS-コマンド起動部品の場合：eurpmlscコマンドのオプション/m get（蓄積ファイル取得）
501
例外

502
例外

503
例外

505
例外

506
例外

507
例外

508
例外

509
例外

510
例外

511
例外

512
例外

518
例外

523
例外

524
例外

525
例外

526
例外

527
例外

533
例外

538
例外

540
例外

541
例外

701
例外

703
例外

801
stderrとexitコード

RS-ActiveX起動部品の場合：DeleteSpoolFileメソッド（蓄積ファイル削除／期限切れ蓄積ファイル一括削除）
RS-Java起動部品の場合：deleteSpoolFileメソッド（蓄積ファイル削除／期限切れ蓄積ファイル一括削除）
RS-コマンド起動部品の場合：eurpmlscコマンドのオプション/m del（蓄積ファイル削除／期限切れ蓄積ファイル一括削除）
501
例外

502
例外

503
例外

505
例外

506
例外

507
例外

508
例外

509
例外

510
例外

511
例外

512
例外

522
例外

525
例外

526
例外

537
例外

540
例外

701
例外

703
例外

801
stderrとexitコード

RS-ActiveX起動部品の場合：GetPrinterClassListメソッド（プリンタクラス一覧取得）
RS-Java起動部品の場合：getPrinterClassListメソッド（プリンタクラス一覧取得）
RS-コマンド起動部品の場合：eurpmlscコマンドのオプション/m getprclass（プリンタクラス一覧取得）
501
例外

502
例外

503
例外

505
例外

506
例外

507
例外

508
例外

509
例外

510
例外

511
例外

512
例外

515
例外

525
例外

526
例外

540
例外

701
例外

703
例外

801
stderrとexitコード

RS-ActiveX起動部品の場合：GetPrinterListメソッド（プリンタ一覧取得）
RS-Java起動部品の場合：getPrinterListメソッド（プリンタ一覧取得）
RS-コマンド起動部品の場合：eurpmlscコマンドのオプション/m getpr（プリンタ一覧取得）
501
例外

502
例外

503
例外

505
例外

506
例外

507
例外

508
例外

509
例外

510
例外

511
例外

512
例外

516
例外

525
例外

526
例外

540
例外

701
例外

703
例外

801
stderrとexitコード

RS-ActiveX起動部品の場合：GetTrayListメソッド（トレイ一覧取得）
RS-Java起動部品の場合：getTrayListメソッド（トレイ一覧取得）
RS-コマンド起動部品の場合：eurpmlscコマンドのオプション/m gettray（トレイ一覧取得）
501
例外

502
例外

503
例外

505
例外

506
例外

507
例外

508
例外

509
例外

510
例外

511
例外

512
例外

517
例外

525
例外

526
例外

540
例外

701
例外

703
例外

801
stderrとexitコード

RS-ActiveX起動部品の場合：Initializeメソッド（全プロパティクリア）
RS-Java起動部品の場合:initializeメソッド（全プロパティクリア）
508
例外

509
例外

RS-Java起動部品の場合：memgetSpoolFileメソッド
（蓄積ファイルデータ取得）
501
例外

502
例外

503
例外

505
例外

506
例外

507
例外

508
例外

509
例外

510
例外

511
例外

512
例外

523
例外

524
例外

525
例外

526
例外

527
例外

531
例外

538
例外

540
例外

701
例外

703
例外

801
stderrとexitコード

付録

＜この付録の構成＞

付録A　このマニュアルの参考情報

付録A　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

＜この節の構成＞

付録A.1　関連マニュアル

付録A.2　EUR バージョン8での製品体系の変更

付録A.3　EUR バージョン8でのマニュアル体系の変更

付録A.4　このマニュアルでの表記

付録A.5　このマニュアルで使用する略語

付録A.6　適用OSの違いによる機能相違点の表記

付録A.7　KB（キロバイト）などの単位表記について

付録A.1　関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

uCosminexus EUR Print Manager 帳票出力（3020-7-538）

uCosminexus EUR 概説（3020-7-531）

はじめての帳票作成（3020-7-532）

uCosminexus EUR 帳票設計（3020-7-533）

uCosminexus EUR クライアント帳票出力（3020-7-535）

uCosminexus EUR サーバ帳票出力（3020-7-536）

uCosminexus EUR メッセージ（3020-7-537）

COBOL85 ユーザーズガイド（3020-3-852）

COBOL2002 ユーザーズガイド（3020-3-D42）

COBOL85　使用の手引（3000-3-354）

COBOL2002　使用の手引　手引編（3000-3-D42）

COBOL2002　使用の手引　操作編（3000-3-D43）

COBOL2002　操作ガイド（3020-3-D41）

なお，このマニュアルでは，マニュアル名について次のように表記しています。

マニュアル名 | 表記
uCosminexus EUR Print Manager 帳票出力 | EUR Print Manager 帳票出力
uCosminexus EUR 概説 | EUR 概説
uCosminexus EUR 帳票設計 | EUR 帳票設計
uCosminexus EUR クライアント帳票出力 | EUR クライアント帳票出力
uCosminexus EUR サーバ帳票出力 | EUR サーバ帳票出力

付録A.2　EUR バージョン8での製品体系の変更

EUR バージョン8での製品体系の変更について，次の図に示します。

付録A.3　EUR バージョン8でのマニュアル体系の変更

EUR バージョン8では，マニュアル体系を変更しました。体系変更後の各マニュアルの記載内容を次の表に示しますので，利用目的に応じてご利用ください。

マニュアル名 | 記載内容の概略
バージョン7 | バージョン8
EUR Print Manager 帳票出力 | EUR Print Manager 帳票出力 | EUR Print Managerを使用した帳票出力について説明しています。
EUR Print Manager メッセージ | EUR Print Managerのメッセージについて説明しています。

付録A.4　このマニュアルでの表記

このマニュアルでの表記を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　製品名の表記

(2)　Windows以外のディレクトリの表記

(1)　製品名の表記

このマニュアルでは，uCosminexus EURの各製品について，次のように表記しています。

製品名称 | 表記
uCosminexus EUR Print Manager | EUR Print Manager
uCosminexus EUR Print Manager - Report Server | EUR Print Manager - Report Server
uCosminexus EUR Print Manager - Client | EUR Print Manager - Client
uCosminexus EUR Designer | EUR Designer
uCosminexus EUR Developer | EUR Developer
uCosminexus EUR Viewer | EUR Viewer
uCosminexus EUR Print Service | EUR Print Service
uCosminexus EUR Print Service Enterprise
uCosminexus EUR Print Service - Cipher option | EUR Print Service - Cipher option

なお，uCosminexus EUR Print ServiceとuCosminexus EUR Print Service Enterpriseを区別するときは，uCosminexus EUR Print Service EnterpriseをEUR Print Service Enterpriseと表記することがあります。

また，このマニュアルでは，uCosminexus EUR以外の製品名称について，次のように表記しています。

製品名称
表　記

Adobe(R) Reader(R)
Adobe Reader

AIX 5L V5.3
AIX
UNIX

AIX V6.1

AIX V7.1

HP-UX 11i V2(IPF)
HP-UX

HP-UX 11i V3(IPF)

JP1/Network Printing System/Distributor　07-00以降
JP1/Network Printing System/Distributor　06-51-/A以降
JP1

Red Hat Enterprise Linux AS 4
Linux AS 4
Linux

Red Hat Enterprise Linux ES 4
Linux ES 4

Red Hat Enterprise Linux 5
Linux 5

Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform

(2)　Windows以外のディレクトリの表記

このマニュアルでは，適用OSで共通する操作の場合，「フォルダ」と表記しています。UNIXまたはLinux環境で操作する場合は，「フォルダ」を「ディレクトリ」に置き換えてお読みください。

付録A.5　このマニュアルで使用する略語

このマニュアルで使用する英略語の正式名称を次に示します。

英略語 | 正式名称
COBOL | Common Business Oriented Language
EPF | EUR Print Format report
EUR | End-User Reporting
HTTP | Hyper Text Transfer Protocol
ID | Identifier
IP | Internet Protocol
IPF | Itanium(R) Processor Family
JDK | JavaTM Development Kit
JIS | Japanese Industrial Standards
OS | Operating System
PC | Personal Computer
PDF※ | Portable Document Format
URL | Uniform Resource Locator
Web | WWW（World Wide Web）

注※

PDFとは，特定のプラットフォームに依存しないで文書を表示するためにAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）によって開発されたドキュメントフォーマットです。

付録A.6　適用OSの違いによる機能相違点の表記

このマニュアルでは，適用OSによって機能差がある場合，次に示す表記を使用して，それぞれの説明にOS名を明記しています。

表　記 | 意　　味
Windows環境の場合 | Windows Server 2003，Windows Server 2008，Windows XP，Windows Vista，およびWindows 7に該当します。
UNIX環境の場合 | AIX 5L V5.3，AIX V6.1，AIX V7.1，HP-UX 11i V2(IPF)，およびHP-UX 11i V3(IPF)に該当します。ただし，機能差がある場合は，「AIX環境の場合」，または「HP-UX環境の場合」と表記します。
Linux環境の場合 | Red Hat Enterprise Linux AS 4，Red Hat Enterprise Linux ES 4，Red Hat Enterprise Linux 5，およびRed Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platformに該当します。

付録A.7　KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

■ 商標類

Acrobatは，Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
Active Directoryは，米国Microsoft Corporationの，米国およびその他の国における登録商標または商標です。
ActiveXは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Adobe，およびReaderは，Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
AIXは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
AIX 5Lは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
HP-UXは，Hewlett-Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。
Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Itaniumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
Javaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
JavaScriptは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
MicrosoftおよびHyper-Vは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoft Office Excelは，米国 Microsoft Corporation の商品名称です。
Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。
UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。
Visual Basicは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。