HiRDB データ連動機能　HiRDB Datareplicator Version 10

解説・手引・操作書

3020-6-573

前書き

対象製品

●適用OS：HP-UX 11i V3(IPF)

P-1J62-1KA1 HiRDB Datareplicator Version 10 10-00

●適用OS：AIX V7.1，AIX V7.2

P-1M62-1KA1 HiRDB Datareplicator Version 10 10-00

●適用OS：Red Hat Enterprise Linux 6 (64-bit x86_64)，Red Hat Enterprise Linux 7 (64-bit x86_64)

P-8462-1KA1 HiRDB Datareplicator Version 10 10-00

●適用OS：Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2016，Windows 7 Professional (x64)，Windows 7 Enterprise (x64)，Windows 7 Ultimate (x64)，Windows 8.1 Pro (x64)，Windows 8.1 Enterprise (x64)，Windows 10 Pro (x64)，Windows 10 Enterprise (x64)

P-2962-1KA4 HiRDB Datareplicator Version 10 10-00

これらのプログラムプロダクトのほかにもこのマニュアルをご利用になれる場合があります。詳細は「リリースノート」でご確認ください。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，HiRDB，Cosminexus，HAモニタ，OpenTP1，TPBroker，uCosminexus，VOS3/LS，VOS3/US，VOS3/XS，XDMは，株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

Accessは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

ActiveXは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

AMDは，Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。

Excelは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

IBM，AIXは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM，DataStage, MetaBroker, MetaStageおよびQualityStageは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM， DB2は，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM，HACMPは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM，OS/390は，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM，PowerHAは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

Itaniumは，アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation の商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft .NET は，お客様，情報，システムおよびデバイスを繋ぐソフトウェアです。

OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。

Visual C++は，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Visual Studioは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

発行

2018年10月　3020-6-573

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2018, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容（3020-6-573）　HiRDB Datareplicator Version 10 10-00

追加・変更内容

変更個所

マニュアルの体裁を変更しました。

−

HiRDB Datareplicator Version 8(64) 08-14

追加・変更内容

変更個所

Windows版Datareplicatorの場合，hdsstop -t forceで反映側Datareplicatorを停止できない場合に，反映側Datareplicatorの状態に関係なく，反映側Datareplicatorの全プロセスを強制終了するコマンドhdsemergencystopをサポートしました。

7，9.2.2

次のメッセージを変更しました。

KFRB00911-Q，KFRB00912-I，KFRB00913-E，KFRB00914-I

10.2

HiRDB Datareplicator Version 8(64) 08-11

追加・変更内容

変更個所

Windows版Datareplicatorの場合，稼働トレースの取得による性能への影響を低減するため，プロセスごとに稼働トレースファイルを割り当てる機能（プロセス単位収集方式）をサポートしました。

これに伴い，抽出システム定義および反映システム定義に次のオペランドを追加しました。

int_trc_unitオペランド

int_trc_output_pathオペランド

3.2.2(1)，3.2.4(2)，3.3.2(1)，3.3.8(2)，4.6.2，4.6.8(1)，4.7.2，4.7.7(1)，5.2.1，5.2.2，5.2.3，5.8.1，5.8.2，5.8.3，6.3.1(2)，6.4.2(9)，6.6.1(2)，6.7.2(8)，6.9.2(4)，7，9.1.1(1)，9.1.1(2)，9.2.1(1)，9.2.1(2)

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

変更内容（3020-6-360-70）　HiRDB Datareplicator Version 8　08-09，HiRDB Datareplicator Version 8（64）　08-09

追加・変更内容

抽出側Datareplicator稼働中に抽出処理が停止していないかどうかを監視する抽出処理監視機能をサポートしました。

これに伴い，次のオペランドを追加しました。

extwatch_intvlオペランド

HiRDBの暗黙的なロールバックと反映処理のリトライの競合によって，抽出側DBと反映側DBが不整合になるおそれがある場合，skip_sqlcodeオペランドの指定を無視して，SQLエラーのスキップを抑止できるようにしました。

これに伴い，次のオペランドを追加しました。

sqlerr_during_retryオペランド

UNIXの場合の，反映ステータスファイルの容量の見積もり式を変更しました。

次のメッセージを追加しました。

KFRB03061-E，KFRB05043-I，KFRB05044-W，KFRB05045-I

次のメッセージを変更しました。

KFRB00033-E，KFRB00034-E，KFRB02003-E，KFRB05019-E

変更内容（3020-6-360-60）　HiRDB Datareplicator Version 8　08-07，HiRDB Datareplicator Version 8（64）　08-07

追加・変更内容

抽出側Datareplicator，及び反映側Datareplicatorで障害が発生した場合，障害の原因調査に必要な情報を取得できるようにしました。

これに伴い，次のコマンドを追加しました。

hdeinfogetコマンド

hdsinfogetコマンド

抽出側，及び反映側のHiRDBのバージョンが09-50以降の場合，抽出定義のextract文のkey，及びukeyに指定できる列数を最大64個にしました。

列データ編集UOCからの戻り値に4を追加しました。

次のメッセージを追加しました。

KFRB00053-W，KFRB03095-W，KFRB09250-E，KFRB09253-I，KFRB09254-I，KFRB09256-E，KFRB09257-I，KFRB09258-I，KFRB09259-E，KFRB09263-E，KFRB09264-E，KFRB09265-E，KFRB09266-E，KFRB09267-I，KFRB09268-I，KFRB09269-W，KFRB09270-I，KFRB09271-I，KFRB09272-I，KFRB09273-I，KFRB09274-W，KFRB09275-W，KFRB09276-W，KFRB09277-W，KFRB09278-I

次のメッセージを変更しました。

KFRB00824-E，KFRB02003-E

HiRDBの適用OSと使用できるDatareplicatorのバージョンに，適用OSを追加しました。

変更内容（3020-6-360-50）　HiRDB Datareplicator Version 8　08-06，HiRDB Datareplicator Version 8（64）　08-06

追加・変更内容

COMPRESSEDオプションを指定している表をデータ連動できるようにしました。

次のメッセージを追加しました。

KFRB00083-E，KFRB00084-E，KFRB00085-E，KFRB00086-E，KFRB04335-E

次のメッセージを変更しました。

KFRB00824-E，KFRB03002-I

はじめに

このマニュアルは，HiRDB Datareplicator Version 10（以降，このマニュアルでは，「Datareplicator」と表記します）の機能と使い方について説明したものです。

DatareplicatorをインストールできるHiRDB（HiRDB/Single Server，及びHiRDB/Parallel Server）は，HiRDB Version 10以降です。

対象読者

Datareplicatorを使ってデータ連動システムを構築／運用するシステム管理者，システム設計者，プログラマ，及びオペレータの方々を対象としています。

このマニュアルの記述は，次に示す知識があることを前提としています。

HiRDBからHiRDBへのデータ連動システムを構築／運用する方

Datareplicatorの適用OSの基礎的な知識

HiRDBのシステム管理者の知識

XDM/RD E2からHiRDBへのデータ連動システム，又はHiRDBからXDM/RD E2へのデータ連動システムを構築／運用する方

Datareplicatorの適用OSの基礎的な知識

HiRDBのシステム管理者の知識

XDM E2系のシステム管理者の知識

XDM/RD E2のシステム管理者の知識

XDM/DSのシステム管理者の知識

XDM/SD E2からHiRDBへのデータ連動システムを構築／運用する方

Datareplicatorの適用OSの基礎的な知識

HiRDBのシステム管理者の知識

XDM E2系のシステム管理者の知識

XDM/SD E2のシステム管理者の知識

XDM/DSのシステム管理者の知識

ADMからHiRDBへのデータ連動システムを構築／運用する方

Datareplicatorの適用OSの基礎的な知識

HiRDBのシステム管理者の知識

ADMのシステム管理者の知識

XDM/DSのシステム管理者の知識

PDMII E2からHiRDBへのデータ連動システムを構築／運用する方

Datareplicatorの適用OSの基礎的な知識

HiRDBのシステム管理者の知識

PDMII E2のシステム管理者の知識

XDM/DSのシステム管理者の知識（VOS3　PDMII E2の場合）

TMS-4V/SPからHiRDBへのデータ連動システムを構築／運用する方

Datareplicatorの適用OSの基礎的な知識

HiRDBのシステム管理者の知識

TMS-4V/SPのシステム管理者の知識（TMS-4V/SP/データ連携支援の知識）

XDM/DSのシステム管理者の知識

RDB1 E2からHiRDBへのデータ連動システムを構築／運用する方

Datareplicatorの適用OSの基礎的な知識

HiRDBのシステム管理者の知識

RDB1 E2のシステム管理者の知識

関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

HiRDB（UNIX用マニュアル）

HiRDB Version 10 システム導入・設計ガイド（UNIX(R)用）（3020-6-552）

HiRDB Version 10 システム定義（UNIX(R)用）（3020-6-554）

HiRDB Version 10 システム運用ガイド（UNIX(R)用）（3020-6-556）

HiRDB Version 10 コマンドリファレンス（UNIX(R)用）（3020-6-558）

インナレプリカ機能 HiRDB Staticizer Option Version 10（3020-6-563）

HiRDB Version 10 ディザスタリカバリシステム　構築・運用ガイド（3020-6-564）

HiRDB（Windows用マニュアル）

HiRDB Version 10 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）（3020-6-553）

HiRDB Version 10 システム定義（Windows(R)用）（3020-6-555）

HiRDB Version 10 システム運用ガイド（Windows(R)用）（3020-6-557）

HiRDB Version 10 コマンドリファレンス（Windows(R)用）（3020-6-559）

HiRDB（Windows，UNIX共通マニュアル）

HiRDB Version 10 解説（3020-6-551）

HiRDB Version 10 UAP開発ガイド（3020-6-560）

HiRDB Version 10 SQLリファレンス（3020-6-561）

HiRDB Version 10 メッセージ（3020-6-562）

HiRDB Version 10 XDM/RD E2接続機能（3020-6-565）

HiRDB Version 10 バッチ高速化機能（3020-6-567）

HiRDB Version 10 パフォーマンスガイド（3020-6-568）

HiRDB 全文検索プラグイン HiRDB Text Search Plug-in Version 9（3020-6-481-30）

HiRDB XML拡張機能 HiRDB XML Extension Version 9（3020-6-480-30）

HiRDBデータ連動拡張機能 HiRDB Datareplicator Extension Version 10（3020-6-574）

データベース抽出・反映サービス機能 HiRDB Dataextractor Version 10（3020-6-575）

なお，本文中で使用しているHiRDB Version 10のマニュアル名は，Version 10，（UNIX(R)用），（Windows(R)用）を省略して表記しています。使用しているプラットフォームに応じてUNIX用又はWindows用のマニュアルを参照してください。

関連製品

通信管理　XNF/S-E2　構成定義編（3000-3-521）

高信頼化システム監視機能 HAモニタ（3000-9-109）※

HI-UX/WE2 日立CSMA/CD ネットワーク CD105（TCP/IP）（3000-3-200）

VOS3　データマネジメントシステム　XDM E2系　解説（6190-6-620）

VOS3　データマネジメントシステム　XDM E2系　XDM/RD E2　解説（6190-6-637）

VOS3　データマネジメントシステム　ADM　概説（6190-6-521）

VOS3　TMS-4V/SP　解説（6190-6-104）

VOS3　TMS-4V/SP　データ連携支援機能　TMS-4V/SP/データ連携支援（6190-6-152）

VOS3　データベース抽出プログラム　XDM/XT（6190-6-641）

VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義（6190-6-642）

VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　運用（6190-6-658）

VOS3　データベースデータ連動機能　Database Datareplicator（6190-6-650）

VOS3　データマネジメントシステム　PDMII，PDMII E2　解説（6190-6-511）

VOS3　データマネジメントシステム　PDMII，PDMII E2　ユティリティ（6190-6-513）

VOS3　データマネジメントシステム　PDMII，PDMII E2　使用の手引（6190-6-514）

VOS1　データマネジメントシステム　PDMII E2　解説（6150-6-511）

VOS1　データマネジメントシステム　PDMII E2　使用の手引（6150-6-514）

VOS1　データマネジメントシステム　PDMII E2　ユティリティ（6150-6-515）

VOS1　データマネジメントシステム　RDB1 E2　解説（6150-6-560）

VOS1　データマネジメントシステム　RDB1 E2　使用の手引（6150-6-561）

注※

本文中で使用しているHAモニタのマニュアル名は，AIX(R)編及びHP-UX(R)編を省略して表記しています。使用しているプラットフォームに応じてAIX用，HP-UX用，又はLinux用のマニュアルを参照してください。

利用者ごとの関連マニュアル

HiRDBのマニュアルをご利用になる場合，利用者ごとに次のようにお読みください。

また，より理解を深めるために，左側のマニュアルから順にお読みいただくことをお勧めします。

このマニュアルでの表記

このマニュアルでは製品名称及び名称について次のように表記しています。ただし，それぞれのプログラムについての表記が必要な場合はそのまま表記しています。

製品名称または名称

表記

HiRDB Server Version 10

HiRDB/シングルサーバ

HiRDBまたはHiRDBサーバ

HiRDB/パラレルサーバ

HiRDB/Developer's Kit Version 10

HiRDB/Developer's Kit

HiRDBクライアント

HiRDB/Developer's Kit Version 10(64)

HiRDB/Run Time Version 10

HiRDB/Run Time

HiRDB/Run Time Version 10(64)

HiRDB Accelerator Version 10

HiRDB Accelerator

HiRDB Adapter for XML - Standard Edition

HiRDB Adapter for XML

HiRDB Adapter for XML - Enterprise Edition

HiRDB Advanced High Availability Version 10

HiRDB Advanced High Availability

HiRDB Control Manager

HiRDB CM

HiRDB Control Manager Agent

HiRDB CM Agent

HiRDB Dataextractor Version 10

HiRDB Dataextractor

HiRDB Datareplicator Version 10

HiRDB Datareplicator

HiRDB Disaster Recovery Light Edition Version 10

HiRDB Disaster Recovery Light Edition

HiRDB Non Recover Front End Server Version 10

HiRDB Non Recover FES

HiRDB Staticizer Option Version 10

HiRDB Staticizer Option

HiRDB Text Search Plug-in Version 9

HiRDB Text Search Plug-in

HiRDB XML Extension Version 9

HiRDB XML Extension

シングルサーバ

SDS

システムマネジャ

MGR

フロントエンドサーバ

FES

ディクショナリサーバ

DS

バックエンドサーバ

BES

Microsoft(R) ActiveX(R)

ActiveX

DNCWARE ClusterPerfect（Linux版）

ClusterPerfect

DataStage(R)

DataStage

DB2 Universal Database for OS/390 Version 6

DB2

EasyMT

EasyMT

LifeKeeper for Linux V7 Update1

LifeKeeper

MetaBroker(R)

MetaBroker

MetaStage(R)

MetaStage

Microsoft(R) Office Excel

Microsoft ExcelまたはExcel

DLT(TM)

DLT

PowerBuilder(R)

PowerBuilder

PowerHA for AIX, V5.5

PowerHA

PowerHA SystemMirror V6.1

QualityStage(TM)

QualityStage

OpenTP1/Server Base Enterprise Option

TP1/EE

Hitachi System Information Capture

HSIC

Hitachi TrueCopy

TrueCopy

Hitachi TrueCopy Asynchronous

Hitachi TrueCopy basic

Hitachi TrueCopy Software

TrueCopy

TrueCopy Asynchronous

TrueCopy remote replicator

Hitachi Universal Replicator Software

Universal Replicator

Universal Replicator

Microsoft(R) .NET Framework

.NET Framework

Microsoft(R) Visual C++(R)

Visual C++またはC++言語

Oracle WebLogic Server

WebLogic Server

Virtual-storage Operating System 3/Forefront System Product

VOS3/FS

VOS3

Virtual-storage Operating System 3/Leading System Product

VOS3/LS

Virtual-storage Operating System 3/Unific System Product

VOS3/US

Virtual-storage Operating System 3/eXtensible System Product

VOS3/XS

VOS3 Database Connection Server

DBコネクションサーバ

Extensible Data Manager/Base Extended Version 2

XDM基本プログラムXDM/BASE E2

XDM/BASE E2

XDM/Data Communication and Control Manager 3

XDMデータコミュニケーションマネジメントシステムXDM/DCCM3

XDM/DCCM3

XDM/Relational Database

リレーショナルデータベースシステムXDM/RD

XDM/RD

XDM/RD

XDM/Relational Database Extended Version 2

リレーショナルデータベースシステムXDM/RD E2

XDM/RD E2

HP-UX 11i V3 (IPF)

HP-UXまたはHP-UX (IPF)

AIX V7.1

AIX

AIX V7.2

Linux(R)

Linux

Red Hat Enterprise Linux(R) 6 (64-bit x86_64)

Linux 6

Linux

Red Hat Enterprise Linux(R) 7 (64-bit x86_64)

Linux 7

Red Hat Enterprise Linux(R) 6 (64-bit x86_64)

Linux (EM64T)

Red Hat Enterprise Linux(R) 7 (64-bit x86_64)

Red Hat Enterprise Linux(R) 6 (64-bit x86_64)

Linux 6 (64-bit x86_64)

Linux 6

Red Hat Enterprise Linux(R) 7 (64-bit x86_64)

Linux 7 (64-bit x86_64)

Linux 7

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard

Windows Server 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard

Windows Server 2012 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard

Windows Server 2016 Standard

Windows Server 2016

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter

Windows Server 2016 Datacenter

Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional

Windows 7 Professional

Windows 7

Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise

Windows 7 Enterprise

Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate

Windows 7 Ultimate

Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional (x64)

Windows 7 (x64)

Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise (x64)

Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate (x64)

Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional (x64)

Windows 7 Professional (x64)

Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise (x64)

Windows 7 Enterprise (x64)

Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate (x64)

Windows 7 Ultimate (x64)

Windows(R) 8.1 (Core Edition)

Windows 8.1 (Core Edition)

Windows 8.1

Windows(R) 8.1 Pro

Windows 8.1 Pro

Windows(R) 8.1 Enterprise

Windows 8.1 Enterprise

Windows(R) 8.1 (Core Edition) (x64)

Windows 8.1 (Core Edition) (x64)

Windows(R) 8.1 Pro (x64)

Windows 8.1 Pro (x64)

Windows(R) 8.1 Enterprise (x64)

Windows 8.1 Enterprise (x64)

Windows(R) 10 Home

Windows 10 Home

Windows 10

Windows(R) 10 Pro

Windows 10 Pro

Windows(R) 10 Enterprise

Windows 10 Enterprise

Windows(R) 10 Home (x64)

Windows 10 Home (x64)

Windows(R) 10 Pro (x64)

Windows 10 Pro (x64)

Windows(R) 10 Enterprise (x64)

Windows 10 Enterprise (x64)

Windows Server 2012，およびWindows Server 2016を総称してWindows Serverと表記します。また，Windows Server，Windows 7，Windows 8.1，およびWindows 10を総称してWindowsと表記します。

HP-UX，AIX，及びLinuxを総称してUNIXと表記します。

このマニュアルで使用する略語

このマニュアルで使う英略語の一覧を次に示します。

英 略 語

英 字 の 表 記

ADM

Adaptable Data Manager

ADT

Abstract Data Type

AP

Application Program

API

Application Programming Interface

BES

Back End Server

BLOB

Binary Large Object

CD-ROM

Compact Disc - Read Only Memory

CSMA/CD

Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

DAT

Digital Audio Taperecorder

DB

Database

DBM

Database Module

DNS

Domain Name Service

DS

Dictionary Server

DWH

Data Warehouse

EBCDIC

Extended Binary Coded Decimal Interchange Code

EBCDIK

Extended Binary Coded Decimal Interchange Kana code

EUC

Extended UNIX Code

FD

Floppy Disk

FES

Front End Server

HD

Hard Disk

HNA

Hitachi Network Architecture

IPF

Itanium(R) Processor Family

JFS

Journaled File System

JFS2

Enhanced Journaled File System

JIS

Japanese Industrial Standard code

KEIS

Kanji processing Extended Information System

LAN

Local Area Network

MGR

System Manager

MIB

Management Information Base

MSCS

Microsoft Cluster Server

OFIS/POL

Office Automation and Intelligence Support Software / Problem Oriented Language

OLAP

Online Analytical Processing

OS

Operating System

OSI

Open Systems Interconnection

PC

Personal Computer

PDMII E2

Practical Data Manager II Extended Version 2

PP

Program Product

RDB1 E2

Relational Database Manager 1 Extended Version 2

SCSI

Small Computer System Interface

SDS

Single Database Server

SGML

Standard Generalized Markup Language

SNMP

Simple Network Management Protocol

TCP/IP

Transmission Control Protocol / Internet Protocol

TMS-4V/SP

Transaction Management System - 4V / System Product

UAC

User Account Control

UAP

User Application Program

UOC

User Own Coding

VOS1

Virtual-storage Operating System 1

VOS3

Virtual-storage Operating System 3

WS

Workstation

XDM/BASE E2

Extensible Data Manager / Base Extended Version 2

XDM/DS

Extensible Data Manager / Data Spreader

XDM/RD E2

Extensible Data Manager / Relational Database Extended Version 2

XDM/SD E2

Extensible Data Manager / Structured Database Extended Version 2

XDM/XT

Extensible Data Manager / Data Extract

XML

Extensible Markup Language

XNF/S-E2

Extended HNA based communication Networking Facility / for Server - Extended Version 2

パス名の表記

パス名の区切りは「/」で表記しています。Windows版Datareplicatorを使用している場合はマニュアル中の「/」を「¥」に置き換えてください。ただし，Windows版とUNIX版でパス名が異なる場合は，それぞれのパス名を表記しています。

HiRDB運用ディレクトリのパスを$PDDIRと表記します。ただし，Windows版とUNIX版でパス名が異なるため，それぞれを表記する場合，Windows版は%PDDIR%と表記します。例を次に示します。

　　　UNIX版：$PDDIR/client/lib/

　　　Windows版：%PDDIR%¥CLIENT¥UTL¥

ログの表記

●Windows版の場合

Windowsのイベントビューアで表示されるアプリケーションログをイベントログと表記します。イベントログは，次の方法で参照できます。

〈手順〉

1.［スタート］−［プログラム］−［管理ツール（共通）］−［イベントビューア］を選択します。

2.［ログ］−［アプリケーション］を選択します。

アプリケーションログが表示されます。「ソース」の列が「HiRDB Datareplicator」になっているのがHiRDB Datareplicatorが出力したメッセージです。

●UNIX版の場合

OSのログをsyslogfileと表記します。syslogfileは，/etc/syslog.confでログ出力先に指定しているファイルです。一般的には，次のファイルがsyslogfileとなります。

OS

ファイル

HP-UX

/var/adm/syslog/syslog.log

AIX

/var/adm/ras/syslog

Linux

/var/log/messages

Windowsの操作説明で使う表記

Windowsの操作説明で使う記号を次に示します。

記　号

意　味

［　］

ボタンやテキストボックスなど，画面に表示されている要素を示します。

［　］−［　］

画面に表示されるメニューやアイコンなどを選択する操作を示します。

Windowsの用語「ディレクトリ」と「フォルダ」は，「ディレクトリ」に統一して表記しています。

図中で使用する記号

このマニュアルの図中で使用する記号を，次のように定義します。

このマニュアルで使用する記号

形式及び説明で使用する記号を次に示します。ここで説明する文法記述記号は，説明のための記号なので実際には記述しないでください。

文法記述記号

意　味

〔　〕

この記号で囲んでいる項目は省略できることを示します。

（例）set　hirdbusr = HiRDB接続認可識別子〔/パスワード〕

これは，hirdbusrオペランドで，/パスワードを省略できることを示します。

｜

この記号で区切られた項目は，選択できることを示します。

（例）set　keepalive = true｜false

これは，keepaliveオペランドの設定値として，true又はfalseのどちらかを選択できることを示します。

｛　｝

この記号で囲まれている複数の項目のうち，一つを選択できることを示します。

（例）set　startmode =｛ trn｜tbl｜spd ｝

これは，startmodeオペランドの設定値として，trn，tbl，又はspdのどれかを選択できることを示します。

　（下線）

この下線記号で示す項目は，省略したときに仮定される値であることを示します。

（例）set　keepalive = true｜false

これは，keepaliveオペランドを省略すると，set keepalive = falseと仮定されることを示します。

{{　}}…

この記号で囲まれた項目を一つの単位として，繰り返して指定できることを示します。

（例）{{ name　フィールド名称〔 const　初期値 〕}}…

これは，"name　フィールド名称〔 const　初期値 〕" を複数回繰り返して指定できることを示します。

〜

この記号の後に指定する値の属性を示します。

〈　〉

指定する値の構文要素記号を示します。

《　》

値を指定しなかったときにDatareplicatorが仮定する値（省略時仮定値）を示します。

((　))

指定できる値の範囲を示します。

このマニュアルで使用する構文要素記号

指定する値の説明で使う記号です。指定する文字列には，基本的に半角文字を使ってください。全角文字を使う場合は，半角文字数で換算してください。

構文要素記号

意　味

<英字>

アルファベット（A〜Z，a〜z），　（下線），−（ハイフン）

<英字記号>

アルファベット（A〜Z，a〜z），#，@，¥

<英数字>

<英字>，数字（0〜9）

<英数字記号>

<英字記号>，数字（0〜9）

<符号なし整数>

数字（0〜9）

<16進数字>

数字（0〜9），A〜F，a〜f

<識別子>

先頭がアルファベット（A〜Z，a〜z）の英数字

<記号名称>

先頭が<英字記号>の<英数字記号>

<文字列>

任意の文字の配列

<パス名>

記号名称，¥又は/，及び ．（ピリオド）

<ファイル名>

アルファベット（A〜Z，a〜z），数字（0〜9），．（ピリオド），　（下線），−（ハイフン），及び@で構成される文字列（最大30文字）

注　すべて半角文字で指定してください。UNIXの場合は，英字の大文字と小文字は区別されます。

パス名は，DatareplicatorをインストールするOSの規則に依存します。

このマニュアルで使用する計算式の記号

このマニュアルで使用する計算式の記号の意味を次に示します。

記 号

意　味

↑ ↑

計算結果の値を小数点以下で切り上げることを示します。

（例）↑34÷3↑の計算結果は「12」になります。

↓ ↓

計算結果の値を小数点以下で切り下げることを示します。

（例）↓34÷3↓の計算結果は「11」になります。

MAX

計算結果の最も大きい値を選ぶことを示します。

（例）MAX（3×6，4＋7）の計算結果は「18」になります。

MIN

計算結果の最も小さい値を選ぶことを示します。

（例）MIN（3×6，4＋7）の計算結果は「11」になります。

KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

HiRDB Version 9とHiRDB Version 10の製品体系の違い

HiRDB Version 10では，製品体系を次のように変更しました。

HiRDB Server with Additional Functionを廃止し，HiRDB Server with Additional Functionの機能をHiRDB Serverに統合しました。

HiRDB Version 9とHiRDB Version 10の製品体系の違いを次に示します。

1　概要

この章では，Datareplicatorの特長，データ連動の概要，ソフトウェア構成，及びデータ連動システムの構築手順について説明します。

1.1　特長

HiRDB Datareplicator（以降，Datareplicatorと表記します）は，HiRDBシステムのデータベースに，ほかのデータベースの更新内容を自動的に反映できるようにする製品です。また，HiRDBシステムのデータベースの更新内容を，ほかのシステムのデータベースに自動的に反映することもできます。

1.1.1　Datareplicatorの目的

Datareplicatorの目的について説明します。

(1)　分散配置したデータベースの課題

これまで，企業活動で発生する大量のデータは，メインフレーム側のデータベースに蓄積されてきました。近年はワークステーション（WS）やパーソナルコンピュータ（PC）上で稼働するDBMS（HiRDB）を使って，メインフレーム側のデータを複数のWSやPCに分散して配置する形態が広まっています。このようなシステム形態が広まるとともに，分散配置したデータベースをどのように統合して活用するかが重要な課題になっています。

(2)　レプリケーション機能の概要

分散配置したデータベースの内容をほかのデータベースに反映する機能を，レプリケーション機能といいます。レプリケーション機能を使うと，一つのシステムのデータベースの情報をほかのシステムのデータベースに反映して，分散システム環境でのデータ管理を支援できます。

レプリケーション機能には，次の2種類があります。

データ連動機能

データベースの更新に連動してデータを抽出し，データベースの更新内容をほかのシステムのデータベースに自動的に反映します。ほかのシステムのデータベースに自動的に反映することをデータ連動といい，データ連動機能を備えたデータベースシステムをデータ連動システムといいます。

データ連動機能は，データベースの最新データをほかのシステムのデータベースで利用したり，自動的にバックアップを取得したりするのに適しています。

データベース抽出・反映サービス機能

データベースのデータを一括して抽出し，ほかのシステムのデータベースに反映します。

データ抽出・反映サービス機能は，大量データを一括で抽出して格納したり，ほかのシステムのデータベースを初期作成したり再作成したりするのに適しています。

HiRDBのデータベースとメインフレームのデータベースで，レプリケーション機能を実行するために必要な製品を次の表に示します。

表1‒1　レプリケーション機能を実行するために必要な製品

レプリケーション機能の種類

HiRDBのデータ連動製品

メインフレームDBのデータ連動製品

データ連動機能

HiRDB Datareplicator

XDM/DS※2

データ抽出・反映サービス機能

HiRDB Dataextractor※1

XDM/XT※3

注※1

HiRDB Dataextractorの詳細については，マニュアル「データベース抽出・反映サービス機能 HiRDB Dataextractor」を参照してください。

注※2

XDM/DSの詳細については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。

注※3

XDM/XTの詳細については，マニュアル「VOS3　データベース抽出プログラム　XDM/XT」を参照してください。

(3)　Datareplicatorのデータ連動システムの利点

複数のデータベース間でデータを連動させる方法には，一方のデータベースの更新と同期して，そのたびにほかのデータベースを更新する方法もあります。しかし，この方法では同期するための処理や障害時の回復などシステムへの負荷が非常に大きくなります。

これに対して，Datareplicatorのデータ連動ではデータベースの更新情報を抽出して，抽出した更新情報を基に非同期にほかのシステムのデータベースを更新するため，システムの負荷を小さくできます。

Datareplicatorによるデータ連動は，分散配置しているデータベースの厳密な同期よりも，システム全体の負荷の軽減や性能を重視するシステムの場合に有効です。

そのほかに，Datareplicatorのデータ連動機能を使うと次に示す利点があります。

更新内容はDatareplicatorが自動的に抽出するので，アプリケーションの変更は必要ありません。

更新したデータだけを転送するので，転送データ量が最小限で済み，基幹システムに負担を掛けません。

更新内容を反映する表や列を選んだり，更新内容を時系列で蓄積したりできるので，データウェアハウスの利用者に応じた使いやすい表を作成できます。

(4)　Datareplicatorのデータ連動システムの用語

このマニュアルで使用するデータ連動システムの用語を次の表に示します。

表1‒2　データ連動システムの用語

データ連動システムの用語

用語の意味

抽出側システム

反映させる更新内容を抽出するシステム（連動元）

抽出側Datareplicator

抽出側システムのDatareplicator

抽出側DB※

抽出側システムのデータベース

反映側システム

抽出された更新内容を反映するシステム（連動先）

反映側Datareplicator

反映側システムのDatareplicator

反映側DB※

反映側システムのデータベース

注※

抽出側DB又は反映側DBをシステムごとに区別するときは，HiRDBのDBを抽出側HiRDB又は反映側HiRDBといい，メインフレームのDBをメインフレーム側DBといいます。

1.1.2　データ連動システム

(1)　データ連動できるシステム

HiRDBを使うときは，次に示す組み合わせでデータ連動できます。

HiRDBからHiRDBへのデータ連動

HiRDBからメインフレーム側DBへのデータ連動

メインフレーム側DBからHiRDBへのデータ連動

SAMファイルを使った，メインフレーム側DBからHiRDBへのデータ連動

データ連動システムの組み合わせの詳細については，「1.2.1　データ連動システムの組み合わせ」を参照してください。

(2)　データ連動を適用できる業務システム

データ連動は，次に示す業務システムの運用形態に適用できます。

複数部門によって運用される基幹業務（メインフレーム又はサーバに構築）同士のデータ交換

基幹業務の履歴を保存するシステムへのデータ追加

基幹業務から部門システムへのデータ抽出

部門システム間のデータ交換

部門システムのバックアップデータの抽出

データ連動を適用した業務システムの例を次の図に示します。

図1‒1　データ連動を適用した業務システムの例

(3)　データウェアハウスへの適用

HiRDBのレプリケーション機能を使うと，HiRDB同士でデータを抽出/反映するだけでなく，メインフレームのDB（資産要素が強いレガシーデータ）をHiRDBに反映して活用できます。これらのレプリケーション機能の特長を生かして，複数のデータベースを連携した統合的なデータベースシステム（データウェアハウス）を構築できます。データウェアハウスでは，OLAPツールを使ってデータベースシステムを分析したり，エンドユーザがPCを使ってHiRDBにデータ連動したデータにアクセスしたりできます。

レプリケーション機能を使ってHiRDBをデータウェアハウスに適用する例を次の図に示します。次の図の例は，基幹業務のデータベースをDatareplicatorでデータ連動し，そのデータをパーソナルコンピュータから参照する形態です。データベースシステムの分析と意思決定システムなどのデータウェアハウスの要素は省略しています。

図1‒2　レプリケーション機能を使ってHiRDBをデータウェアハウスに適用する例

1.2　データ連動について

データ連動システムは，抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicator，又はこれらの製品とXDM/DSで構成されます。

1.2.1　データ連動システムの組み合わせ

Datareplicatorを使ってデータ連動できる抽出側DBと反映側DBの組み合わせを次の表に示します。

表1‒3　Datareplicatorを使ってデータ連動できる抽出側DBと反映側DBの組み合わせ

抽出側DB（適用OS※）

反映側DB（適用OS※）

HiRDB（UNIX，Windows）

HiRDB （UNIX，Windows）

XDM/RD E2（VOS3）

XDM/SD E2 （VOS3）

HiRDB（UNIX，Windows）

XDM/RD E2 （VOS3）

ADM（VOS3）

PDMII E2 （VOS3，VOS1）

TMS-4V/SP （VOS3）

RDB1 E2 （VOS1）

注

メインフレーム同士でデータ連動するシステムの組み合わせについては，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」又は各データベースのマニュアルを参照してください。

注※

各データベース製品は，ここで示す適用OS以外のOSでは使えません。

1.2.2　データ連動の仕組み

データ連動システムの組み合わせ別に，データ連動の仕組みについて説明します。

(1)　HiRDBからHiRDBへのデータ連動

HiRDBからHiRDBへのデータ連動の仕組みを説明します。

抽出側DBが更新されると，抽出側Datareplicatorが更新情報（UAPがデータベースを更新した情報）をHiRDBのシステムログファイルから抽出して，抽出情報キューファイルに格納します。これを抽出処理といいます。ユーザオウンコーディング（UOC）を使うと，更新情報をチェックして，反映側Datareplicatorへの送信対象にするかどうかを判定できます。

更新情報は，抽出側Datareplicatorに定義した送信間隔ごとに，反映側Datareplicatorに送信され，反映情報キューファイルに格納されます。反映情報キューファイルに格納された更新情報は，反映側Datareplicatorに定義した抽出側DBのトランザクション数ごとに，反映側DBに反映されます。これを反映処理といいます。このとき，反映側DBへの更新は抽出側DBの更新に同期しません。

反映側DBへの反映には，反映側Datareplicatorが自動的に反映する方法と，ユーザオウンコーディング（UOC）を使って任意に反映する方法の2種類があります。

HiRDBからHiRDBへのデータ連動の仕組みを次の図に示します。

図1‒3　HiRDBからHiRDBへのデータ連動の仕組み

注※1

抽出側Datareplicatorが自動的に送信する方法です。

注※2

更新情報をチェックしてから送信するときに使うUOCです。

注※3

反映側Datareplicatorが自動的に反映する方法です。

注※4

更新情報を編集して反映するときに使うUOCです。

注※5

反映側Datareplicatorが自動的に反映する方法の場合です。UOCを経由して反映する方法を使うと，更新情報を任意に加工して反映できます。

(2)　HiRDBからメインフレーム側DBへのデータ連動

HiRDBからメインフレーム側DB（XDM/RD E2）へのデータ連動の仕組みを説明します。

抽出側DBが更新されると，抽出側Datareplicatorが更新情報をHiRDBのシステムログファイルから抽出して，抽出情報キューファイルに格納します。ユーザオウンコーディング（UOC）を使うと，更新情報をチェックして，反映側Datareplicatorへの送信対象にするかどうかを判定できます。

更新情報は，抽出側Datareplicatorに指定した送信間隔ごとにメインフレーム側のデータ連動製品 XDM/DSに送信されて，更新情報データセットに格納されます。格納された更新情報は，XDM/DSに指定した抽出側DBのトランザクション数ごとに，反映側DBに反映されます。このとき，反映側DBへの更新は抽出側DBの更新に同期しません。

反映側DBへの反映方法には，XDM/DSが自動的に反映する方法と，UOCで任意に反映する方法の2種類があります。

HiRDBからメインフレーム側DBへのデータ連動の仕組みを次の図に示します。

図1‒4　HiRDBからメインフレーム側DBへのデータ連動の仕組み

注※1

抽出側Datareplicatorが自動的に送信する方法です。

注※2

更新情報をチェックしてから送信するときに使うUOCです。

注※3

反映側のXDM/DSが自動的に反映する方法です。

注※4

更新情報を編集して反映するときに使うUOCです。

(3)　メインフレーム側DBからHiRDBへのデータ連動

メインフレーム側DB（XDM/SD E2，XDM/RD E2，ADM，PDMII E2，TMS-4V/SP）からHiRDBへのデータ連動の仕組みを説明します。

抽出側DBが更新されると，メインフレーム側のデータ連動製品 XDM/DSが更新情報を抽出して，メインフレーム側の更新情報データセットに格納します。

更新情報は，XDM/DSで指定する送信間隔ごとに，反映側Datareplicatorに送信され，反映情報キューファイルに格納されます。反映情報キューファイルに格納された更新情報は，反映側Datareplicatorに定義した抽出側DBのトランザクション数ごとに，反映側DBに反映されます。このとき，反映側DBへの更新は抽出側DBの更新に同期しません。

反映側DBへの反映方法には，Datareplicatorが自動的に反映する方法と，UOCを使って任意に反映する方法の2種類があります。

メインフレーム側DBからHiRDBへのデータ連動の仕組みを次の図に示します。

図1‒5　メインフレーム側DBからHiRDBへのデータ連動の仕組み

注※1

XDM/SD E2，XDM/RD E2，ADM，VOS3 PDMⅡ E2，TMS-4V/SPのどれか一つが必要です。TMS-4V/SPの場合は，TMS-4V/SP/データ連携支援が必要です。

注※2

反映側Datareplicatorが自動的に反映する方法です。

注※3

更新情報を編集して反映するときに使うUOCです。

注※4

抽出側DBがXDM/RD E2の場合の例です。

注※5

反映側Datareplicatorが自動的に反映する方法の場合の例です。UOCを経由して反映する方法を使うと，更新情報を任意に加工して反映できます。

(4)　SAMファイルを使った，メインフレーム側DBからHiRDBへのデータ連動

SAMファイルとは，ファイルの先頭から順番にデータが格納されているファイルのことです。Datareplicatorの場合，SAMファイルをVOS1 PDMII E2又はVOS1 RDB1 E2とのデータ連動のために使います。SAMファイルを使って，メインフレーム側DB（PDMII E2，RDB1 E2）からHiRDBへデータ連動する仕組みを説明します。

抽出側DBが更新されると，メインフレーム側の定義に従って更新情報を抽出して，メインフレーム側の更新情報データセットを経由して， SAMファイルに格納します。このSAMファイルは，次に示すファイル転送プログラムを使って，反映側Datareplicatorのシステムにバイナリ形式で転送します。

VOS3　PDMII E2

VOS3　XFIT，XNF/TCP，IFIT-TSS E2を使ったファイル転送

VOS1　PDMII E2，VOS1　RDB1 E2

VOS1　XFIT，HCAM/TCP，IFIT/IEXを使ったファイル転送

反映側システムのどのディレクトリにSAMファイルが格納されるかは，ファイル転送プログラムの指定で決まります。

反映側Datareplicatorでは，手動で更新情報入力コマンド（hdssamqinコマンド）を実行して，SAMファイルから反映情報キューファイルに更新情報を格納します。反映情報キューファイルに格納された更新情報は，反映側Datareplicatorに指定した抽出側DBのトランザクション数ごとに，反映側DBに反映されます。このとき，反映側DBへの更新は抽出側DBの更新に同期しません。

反映側DBへの反映方法には，Datareplicatorが自動的に反映する方法と，UOCを使って任意に反映する方法の2種類があります。

SAMファイルを使って，メインフレーム側DBからHiRDBへのデータ連動の仕組みを次の図に示します。

図1‒6　 SAMファイルを使って，メインフレーム側DBからHiRDBへのデータ連動の仕組み

注※1

反映側Datareplicatorが自動的に反映する方法です。

注※2

更新情報を編集して反映するときに使うUOCです。

注※3

SAMファイルから反映情報キューファイルに更新情報を格納するときは，Datareplicatorのコマンド（hdssamqinコマンド）を実行する必要があります。この操作は手動で実行します。

注※4

反映側Datareplicatorが自動的に反映する方法の場合の例です。UOCを経由して反映する方法を使うと，更新情報を任意に加工して反映できます。

1.2.3　抽出側DBと反映側DBとの対応

抽出側DBと反映側DBとでデータ連動するためには，抽出側DBと反映側DBのデータを更新情報で対応付けます。抽出側DBについての指定を抽出定義，反映側DBについての指定を反映定義といいます。

それぞれの定義は，データ連動製品（Datareplicator又はXDM/DS）で指定します。なお，SAMファイルを使ったデータ連動の場合，メインフレーム側DBの定義はファイル転送プログラムに転送するデータセットを作成する前に指定してください。

抽出定義で抽出側DBのデータと更新情報とを対応付けて，反映定義で更新情報と反映側DBとを対応付けます。更新情報は，行を特定するためのマッピングキーと更新内容で構成されています。

抽出側DBと反映側DBとの対応を次の図に示します。

図1‒7　抽出側DBと反映側DBとの対応

注※

抽出側DBがHiRDBの場合の例で説明しています。

1.2.4　データ連動できるデータベース

Datareplicatorを使ってデータ連動できるデータベースについて説明します。

(1)　データベースの種類

Datareplicatorでデータ連動できるデータベースには，構造型データベース（構造型データベース，階層型データベース，ネットワーク型データベース）とリレーショナル型データベースがあります。以降，このマニュアルでは構造型データベースを構造型と，リレーショナル型データベースをリレーショナル型と表記します。

データベースの種類と抽出側DB，反映側DBとの関係を次の表に示します。

表1‒4　データ連動できるデータベースの種類と抽出側DB，反映側DBとの関係

抽出側システム

反映側システム

種 類

抽出側DB

種 類

反映側DB

リレーショナル型

HiRDB

XDM/RD E2

TMS-4V/SP※

RDB1 E2

リレーショナル型

HiRDB

構造型

XDM/SD E2

XDM/RD E2

階層型

ADM

ネットワーク型

PDMII E2

注※

TMS-4V/SPのデータは階層型ですが，TMS-4V/SP/データ連携支援がリレーショナル構造で出力するため，Datareplicatorではリレーショナル型に分類されます。

(2)　データベースの種類とデータ連動の関係

リレーショナル型からリレーショナル型へのデータ連動の概念を図1-8に，構造型からリレーショナル型へのデータ連動の概念を図1-9に示します。

図1‒8　リレーショナル型からリレーショナル型へのデータ連動の概念

注※1

抽出側DBがHiRDBの場合の例です。抽出側DBがXDM/RD E2のときは，抽出側Datareplicatorの代わりにXDM/DSが必要です。

注※2

反映側DBがHiRDBの場合の例です。反映側DBがXDM/RD E2のときは，反映側Datareplicatorの代わりにXDM/DSが必要です。

注※3

抽出側DBの表を形式，表名，列名などがすべて同一の反映側DBの表に反映する場合，反映定義を省略できます。

図1‒9　構造型からリレーショナル型へのデータ連動の概念

注※

反映定義を省略したときは，反映側DBの「認可識別子.表識別子」には抽出側DBの「スキーマ.レコード型」が対応します。

1.2.5　データベース用語の対応

抽出側DBと反映側DBとでデータベースの種類が異なる場合，データベース用語も異なります。データベース用語の対応を次の表に示します。

このマニュアルの説明では，リレーショナル型のデータベース用語を使って説明します。

表1‒5　データベース用語の対応

構造型，階層型，ネットワーク型

リレーショナル型

XDM/SD E2

ADM

PDMII E2

HiRDB，XDM/RD E2，

TMS-4V/SP※，RDB1 E2

スキーマ

データベース

DBM

データベース

レコード型

セグメント

データセット

表

レコード実現値

セグメントオカレンス

レコード

行

構成要素

フィールド

フィールド

列

注※

TMS-4V/SPのデータは階層型ですが，TMS-4V/SP/データ連携支援がリレーショナル構造で出力するため，Datareplicatorではリレーショナル型に分類されます。

1.3　データ連動で使える表

Datareplicatorでデータ連動できる表を次の表に示します。次の表の内容は抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicatorで共通です。

表1‒6　Datareplicatorでデータ連動できる表

分類

データ連動の可否

実表

オプションを指定していない場合

○

SHAREオプションを指定している場合

△※1

WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している場合

△※2

INSERT ONLYオプションを指定している場合

△※3

INNER CONSTRUCTORオプションを指定している場合

△※4

CHARACTER SETオプションを指定している場合

△※5

トリガが定義されている場合

△※6

COMPRESSEDオプションを指定している場合

△※7

上記以外のオプションを指定している場合

○

ビュー表

×

ディクショナリ表

×

一時表

×

（凡例）

○：データ連動できます。制限はありません。

△：データ連動できますが，制限があります。

×：データ連動できません。

注※1

SHAREオプションを指定している表（共用表）を格納する共用RDエリアを作成するときに，create rdarea文のserver nameオペランドに指定したバックエンドサーバだけデータ連動できます。共用表をデータ連動させる場合は，反映側Datareplicatorで反映定義のload文にwith lock句を指定する必要があります。抽出側Datareplicatorで定義を指定する必要はありません。反映定義の詳細については，「5.10.5　反映表定義」を参照してください。

注※2

WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表のデータ連動には，前提条件と制限事項があります。詳細については，「6.7.3(4)　WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表についての注意」を参照してください。

注※3

抽出表と反映表を同じ構成にしてください。

注※4

このオプションを指定した列を抽出対象としない場合は，データ連動できます。

注※5

CHARACTER SETオプションを指定している列を抽出対象にする場合は，次の制限事項をすべて満たしてください。満たさなかった場合，抽出側DBと反映側DBで不整合が発生するおそれがあります。

抽出列と，抽出列に対応する反映列の両方に，同じCHARACTER SETオプションを指定してください。

抽出側がXDM/DSで，反映列がCHARACTER SETオプションにEBCDIKを指定している場合，反映定義のformat文でその列に対応するフィールドにnocodecnvを指定してください。

注※6

トリガが定義されている表のデータ連動には，前提条件と制限事項があります。詳細については，「3.3.6　トリガが定義されている表のデータ連動」を参照してください。

注※7

COMPRESSEDオプションを指定している表のデータ連動には，前提条件があります。詳細については，「6.7.3(5)　 COMPRESSEDオプションを指定している表についての注意」を参照してください。

1.4　データ連動で使える表のデータ型

Datareplicatorで使えるデータ型は，HiRDBで扱えるデータ型と同じです。ただし，一部のデータ型はDatareplicatorで認識できるデータ型に変換されます。また，HiRDBの特殊なデータ型（抽象データ型の列，繰返し列）も，データ連動できます。

1.4.1　Datareplicatorで使えるデータ型

Datareplicatorで使えるデータ型を次の表に示します。

表1‒7　Datareplicatorで使えるデータ型

分類

Datareplicatorで使えるデータ型

数値型

INTEGER，SMALLINT，DECIMAL，LARGEDECIMAL，FLOAT，SMALLFLT

文字型

CHAR※3，VARCHAR※3，NCHAR，NVARCHAR，MCHAR，MVARCHAR

日付型

DATE，TIME，TIMESTAMP，INTERVAL YEAR TO DAY，INTERVAL HOUR TO SECOND

抽象データ型※1

SGMLTEXT，FREEWORD，XML

特殊な型※2

BLOB，BINARY

注1

更新をしていない列についても，同じ値で更新したものとしてデータ連動します。ただし，次のデータ型の列については，更新していない場合データ連動しません。

VARCHAR型（256バイト以上の場合）

NVARCHAR型（128文字以上の場合）

MVARCHAR型（256バイト以上の場合）

BLOB型

BINARY型（256バイト以上場合）

抽象データ型（SGMLTEXT，FREEWORD，XML）

注2

データ型に繰返し列を作成しているときでも抽出できます。繰返し列を使った表のデータ連動については，「1.4.3　繰返し列を使った表のデータ連動」を参照してください。

LONG VARCHAR，LONG NVARCHAR，及びLONG MVARCHARは，それぞれVARCHAR，NVARCHAR，及びMVARCHARとして認識されます。

注3

JIS 第3水準・第4水準の文字をデータ連動するには条件があります。詳細については，「2.10.3　JIS 第3水準・第4水準の文字のサポート」を参照してください。

注※1

抽象データ型のデータ連動には規則があります。詳細については，「1.4.2　抽象データ型を使った表のデータ連動」を参照してください。

注※2

BLOB型及びBINARY型のデータ連動には規則があります。詳細については，「1.4.4　BLOB型とBINARY型を使った表のデータ連動」を参照してください。

注※3

文字集合が指定されている場合もデータ連動できます。ただし，抽出列に指定した文字集合と反映列に指定した文字集合が同じである必要があります。文字集合については，「4.3.5　文字コードの対応の設計」のEBCDIKの説明を参照してください。

Datareplicatorで抽出した列のデータ型は，反映側システムがHiRDBのときは抽出したデータ型で反映されます。XDM/RDに反映するときのデータ型については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　運用」及び該当するデータベースのマニュアルを参照してください。

抽出側システム／反映側システムとDatareplicatorのデータ型の関係については，「4.3.4　データ型の対応の設計」を参照してください。

1.4.2　抽象データ型を使った表のデータ連動

Datareplicatorでは，HiRDBの抽象データ型（ADT）の列を対象にしてデータ連動できます。抽象データ型とは，マルチメディアデータなど複雑な構造を持つ長大なデータ型のことです。HiRDBでは，マルチメディアデータを抽象データ型として表に格納して，従来のデータベースの表と同じようにSQLでアクセスできるようにしています。

SGMLTEXT型を含む表の例を次に示します。

(1)　Datareplicatorでデータ連動できる抽象データ型

Datareplicatorでデータ連動できる抽象データ型は，SGMLTEXT型，FREEWORD型，及びXML型です。抽象データ型はHiRDB同士のデータ連動システムの場合だけデータ連動できます。

(2)　抽出側システムと反映側システムのデータ型の対応

抽象データ型を使ったデータ連動では，抽出側システムと反映側システムで次に示す条件を満たしている必要があります。

抽出側DBと反映側DBが共にHiRDB

抽出側と反映側の列のデータ型が，両方とも抽象データ型

抽象データ型の定義（型名，属性数，属性データ型など）が，抽出側と反映側で一致

抽象データ型の所有者名（認可識別子）が，抽出側と反映側で一致

抽象データ型に対するコンストラクタ関数の定義が，抽出側と反映側で一致

コンストラクタ関数に渡す引数の数は一つ

HiRDBプラグインの抽象データ型に対する固有の定義が，抽出側と反映側で一致

文書型定義が抽出側と反映側で一致（SGMLTEXT型限定）

文字コードが抽出側と反映側で一致（XML型限定）

注意

上記の条件を満たしているかどうかは，Datareplicatorではチェックしません。適切なデータが反映されたかどうかは，反映側HiRDBのデータ互換性チェックに依存します。反映側HiRDBへの反映処理がエラーになったときは，Datareplicatorがエラーメッセージを出力した後，反映処理を停止します。エラーになったときの対処については，既存のデータ型での互換性チェックでエラーになったときと同じです。

1.4.3　繰返し列を使った表のデータ連動

Datareplicatorでは，HiRDBの繰返し列を対象にしてデータ連動できます。繰返し列とは，一つのセルに複数の要素を持つ列のことです。HiRDBでは，複数の要素を一つのセルに入れた列を繰返し列として表に格納して，従来のデータベースの表と同じようにSQLでアクセスできるようにしています。

ただし，繰返し列のセル単位にデータ連動できますが，要素単位ではデータ連動できません。

(1)　抽出側システムと反映側システムのデータ型の対応

繰返し列を使ったデータ連動では，抽出側システムと反映側システムで次に示す条件を満たしている必要があります。

抽出側と反映側の列に，両方とも繰返し列を定義

繰返し列の定義（型名，属性数，属性データ型，要素データ数，要素データの順序など）が，抽出側と反映側で一致

ただし，反映情報編集UOCを使うとデータを編集できるので，上記の条件を満たしていないときでもデータ連動できることがあります。

注意

上記の条件を満たしているかどうかは，Datareplicatorではチェックしません。適切なデータが反映されたかどうかは，反映側HiRDBのデータ互換性チェックに依存します。反映側HiRDBへの反映処理がエラーになったときは，Datareplicatorがエラーメッセージを出力した後，反映処理を停止します。エラーになったときの対処については，既存のデータ型での互換性チェックでエラーになったときと同じです。

1.4.4　BLOB型とBINARY型を使った表のデータ連動

Datareplicatorでは，BLOB型とBINARY型をデータ連動できますが，規則があります。BLOB型とBINARY型の規則について説明します。

(1)　BLOB型の規則

BLOB型の列をデータ連動する場合の規則を次に示します。

BLOB型の列をデータ連動する場合は，HiRDBの表定義のRECOVERYオペランドにALLを指定してください。HiRDBの表定義については，マニュアル「HiRDB SQLリファレンス」を参照してください。

BLOB型の列の定義長では，Datareplicatorは，BLOBデータ実長ではなくBLOB列定義長に従ってバッファなどを割り当てるため，BLOB列定義長はできるだけ実データ長に近い値で定義してください。

定義長が2GB以上又は表作成時に定義長指定を省略（HiRDBが定義長として2GBを仮定）したBLOB型の列を抽出対象とすると，定義エラーになります。性能とメモリ所要量を考慮して，定義長が数MBまでのBLOB型の列をデータ連動対象とすることをお勧めします。

ただし，定義長は2GB以上でも実際に扱うデータは小さいBLOB型の列の場合，抽出側Datareplicatorの環境変数HDE_BIN_COL_MAXLENを指定することで，表を再定義することなくBLOB型の列をデータ連動できるようになります。環境変数HDE_BIN_COL_MAXLENの詳細については，次の個所を参照してください。

「2.4.1　抽出側Datareplicatorの環境変数」（UNIX）

「2.8.1　抽出側Datareplicatorの環境変数」（Windows）

「6.4.3(4)　環境変数HDE_BIN_COL_MAXLENについての注意」

BLOB型の抽出列はマッピングキーにできません。

HiRDBのユティリティの処理対象に抽出対象のBLOB型の列が含まれている場合，更新ログを出力する更新であっても，BLOB型の列に対するユティリティの更新内容をDatareplicatorは認識しないため，データ連動の対象にはなりません。反映側DBには，BLOB型の列に対するユティリティの実行結果は反映されないので，注意してください。

反映側DatareplicatorでのBLOB型データの未反映情報には，次に示すフォーマットで更新データが出力されます。

*BLOB（データ長）*

(2)　BINARY型の規則

BINARY型の列をデータ連動する場合の規則を次に示します。

性能とメモリ所要量を考慮して，定義長が10MB以下のBINARY型の列をデータ連動対象とすることをお勧めします。

BINARY型の抽出列はマッピングキーにできません。

反映側DatareplicatorでのBINARY型データの未反映情報には，次に示すフォーマットで更新データが出力されます。

*BINARY（データ長）*

(3)　BLOB型とBINARY型の後方削除更新について

HiRDBのシステム共通定義のpd_rpl_func_controlオペランドにBACKWARD_CUTOFF_UPDATEを指定すると，BLOB型とBINARY型を後方削除更新できます。BLOB型とBINARY型の後方削除更新の詳細については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

なお，BLOB型又はBINARY型の後方削除更新のデータ連動には，次に示す制限があります。

マージ表への反映はできない

時系列情報表への反映はできない

列データ編集UOCを使用できない

送信データUOCを使用できない

pd_rpl_func_controlオペランドの指定に関する注意

BLOB型又はBINARY型を後方削除更新しない場合は，HiRDBのシステム共通定義のpd_rpl_func_controlオペランドにBACKWARD_CUTOFF_UPDATEを指定しないでください。

また，pd_rpl_func_controlオペランドのBACKWARD_CUTOFF_UPDATEの指定を変更する場合は，変更する前にすべての更新ログが反映し終わっているかどうかを確認してください。反映されていない更新ログがある状態でpd_rpl_func_controlオペランドを変更すると，抽出側DBと反映側DBでSQLの実行数が一致しないなどの問題が発生します。

1.5　データ連動できるSQL

Datareplicatorでデータ連動できるSQLを次の表に示します。

表1‒8　Datareplicatorでデータ連動できるSQL

SQL種別

データ連動の可否

制限

INSERT

○

WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表はデータ連動できません。

UPDATE

○

UPDATE文のSET句に指定していない列（更新をしていない列）についても，同じ値で更新したものとしてデータ連動します。ただし，次のデータ型については，更新していない場合データ連動しません。

VARCHAR型（256バイト以上の場合）

NVARCHAR型（128文字以上の場合）

MVARCHAR型（256バイト以上の場合）

BLOB型

BINARY型

抽象データ型（SGMLTEXT，FREEWORD，XML）

DELETE

○

WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表はデータ連動できません。

PURGE

○

WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表はデータ連動できません。

抽出対象の表を複数のBESに分割して配置している場合はデータ連動できません。複数のBESに分割して配置している表に対してPURGE文を実行した場合の動作は，「5.4　送信環境定義」のprg_eventnoオペランドを参照してください。

上記以外のSQL

×

−

（凡例）

○：データ連動できます。ただし，制限があります。

×：データ連動できません。

注

抽出側DBで複数の行を一つのSQL文で更新した場合，反映側Datareplicatorでは，抽出側DBで更新した行の数だけSQL文を発行します（SQL単位ではなく更新した行単位でデータ連動します）。

1.6　ソフトウェア構成

データ連動システムのシステム構成には，次に示す4種類があります。ここでは，それぞれのデータ連動システムのソフトウェア構成について説明します。

HiRDBからHiRDBへデータ連動するシステム構成

HiRDBからメインフレーム側DBへデータ連動するシステム構成

メインフレーム側DBからHiRDBへデータ連動するシステム構成

SAMファイルを使って，メインフレーム側DBからHiRDBへデータ連動するシステム構成

抽出側DBがHiRDBの場合

抽出側Datareplicatorは，抽出対象となるHiRDBのシステムマネジャがあるサーバマシン，及び抽出対象表が存在するHiRDBのバックエンドサーバがあるサーバマシンにインストールしてください。

反映側DBがHiRDBの場合

反映側Datareplicatorは，反映対象となるHiRDBと同じサーバマシンにインストールしてください。ただし，HiRDBクライアントが同じサーバマシンにインストールされている場合は，反映対象となるHiRDBとは異なるサーバマシンにもインストールできます。

それぞれのシステム構成によって，必要なソフトウェアが異なります。システム構成と必要なソフトウェア構成については，「2.1　Datareplicatorに関連する製品」を参照してください。

ここに示すDatareplicator側のシステム構成は，UNIXとWindowsで共通です。

1.6.1　HiRDBからHiRDBへデータ連動する場合のソフトウェア構成

HiRDBからHiRDBへデータ連動する場合のソフトウェア構成を次の図に示します。

図1‒10　HiRDBからHiRDBへデータ連動する場合のソフトウェア構成

(1)　抽出側システムと反映側システムの対応

HiRDBからHiRDBへデータ連動する場合の，抽出側システムと反映側システムの対応を次に示します。

抽出側HiRDBと抽出側Datareplicatorとの対応

抽出側HiRDB（シングルサーバ）：抽出側Datareplicator＝1：1

抽出側HiRDB（パラレルサーバ）：抽出側Datareplicator＝1：ｎ

抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicatorとの対応

抽出側Datareplicator：反映側Datareplicator＝1：ｍ

抽出側Datareplicator：反映側Datareplicator＝ｎ：1

反映側Datareplicatorと反映側HiRDBとの対応

反映側Datareplicator：反映側HiRDB＝ｎ：1

(2)　抽出側システムと反映側システムの形態

HiRDBからHiRDBへデータ連動する場合は，抽出側HiRDBがシングルサーバの場合とパラレルサーバの場合とでソフトウェア構成が異なります。

抽出側HiRDBがシングルサーバの場合の形態を図1-11に，抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合の形態を図1-12に示します。

図1‒11　HiRDBからHiRDBへデータ連動する場合の抽出側システムと反映側システムの形態（抽出側HiRDBがシングルサーバの場合）

図1‒12　HiRDBからHiRDBへデータ連動する場合の抽出側システムと反映側システムの形態（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合）

1.6.2　HiRDBからメインフレーム側DBへデータ連動する場合のソフトウェア構成

HiRDBからメインフレーム側DB（XDM/RD E2）へデータ連動する場合のソフトウェア構成を次の図に示します。

図1‒13　HiRDBからメインフレーム側DBへデータ連動する場合のソフトウェア構成

(1)　抽出側システムと反映側システムの対応

HiRDBからメインフレーム側DB（XDM/RD E2）にデータ連動する場合の，抽出側システムと反映側システムの対応を次に示します。

抽出側Datareplicatorと抽出側HiRDBとの対応

抽出側HiRDB（シングルサーバ）：抽出側Datareplicator＝1：1

抽出側HiRDB（パラレルサーバ）：抽出側Datareplicator＝1：ｎ

DatareplicatorとXDM/DSとの対応

抽出側Datareplicator：XDM/DS =1：ｍ

抽出側Datareplicator：XDM/DS =1：1

反映側DBとXDM/DSとの対応

マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。

(2)　抽出側システムと反映側システムの形態

HiRDBからメインフレーム側DB（XDM/RD E2）へデータ連動する場合の，Datareplicatorと抽出側，反映側システムとの対応を次の図に示します。

図1‒14　HiRDBからメインフレーム側DBへデータ連動する場合の抽出側システムと反映側システムの形態

1.6.3　メインフレーム側DBからHiRDBへデータ連動する場合のソフトウェア構成

メインフレーム側DB（XDM/SD E2，XDM/RD E2，ADM，PDMII E2，TMS-4V/SP）からHiRDBへデータ連動する場合のソフトウェア構成を次の図に示します。

図1‒15　メインフレーム側DBからHiRDBへデータ連動する場合のソフトウェア構成

(1)　抽出側システムと反映側システムの対応

メインフレーム側DB（XDM/SD E2，XDM/RD E2，ADM，PDMII E2，TMS-4V/SP）からHiRDBにデータ連動する場合の，抽出側システムと反映側システムの対応を次に示します。

抽出側DBとXDM/DSとの対応

マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。

XDM/DSとDatareplicatorとの対応

XDM/DS：反映側Datareplicator =1：ｍ

XDM/DS：反映側Datareplicator =ｎ：1

反映側Datareplicatorと反映側HiRDBとの対応

反映側Datareplicator：反映側HiRDB =ｎ：1

(2)　抽出側システムと反映側システムの形態

メインフレーム側DBからHiRDBへデータ連動する場合の，Datareplicatorと抽出側，反映側システムとの対応を次の図に示します。

図1‒16　メインフレーム側DBからHiRDBへデータ連動する場合の抽出側システムと反映側システムの形態

1.6.4　SAMファイルを使って，メインフレーム側DBからHiRDBへデータ連動する場合のソフトウェア構成

SAMファイルを使って，メインフレーム側DB（PDMII E2，RDB1 E2）からHiRDBへデータ連動する場合のソフトウェア構成を次の図に示します。

図1‒17　 SAMファイルを使って，メインフレーム側DBからHiRDBへデータ連動する場合のソフトウェア構成

(1)　抽出側システムと反映側システムの対応

SAMファイルを使ってメインフレーム側DBからHiRDBにデータ連動する場合の，抽出側システムと反映側システムの対応を次に示します。

抽出側DBとDatareplicatorとの対応

抽出側DBと反映側Datareplicatorの対応数には，特に制限はありません。

反映側Datareplicatorと反映側HiRDBとの対応

反映側Datareplicator：反映側HiRDB =ｎ：1

(2)　抽出側システムと反映側システムの形態

SAMファイルを使って，メインフレーム側DB（PDMII E2，RDB1 E2）からHiRDBへデータ連動する場合の，Datareplicatorと抽出側，反映側システムとの対応を次の図に示します。

図1‒18　 SAMファイルを使って，メインフレーム側DBからHiRDBへデータ連動する場合の抽出側システムと反映側システムの形態

1.7　データ連動システムの構築手順

Datareplicatorを導入してから，データ連動するまでに必要なシステム構築手順を次の図に示します。

HiRDBシステムの構築手順と運用方法については，マニュアル「HiRDB システム導入・設計ガイド」又はマニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

図1‒19　データ連動するまでに必要なシステム構築手順

2　環境の設定

この章では，Datareplicatorに関連する製品，Datareplicatorのインストール手順と作成されるディレクトリ，環境変数の設定，及び通信環境の設定について説明します。環境を設定する方法は，UNIX版Datareplicator（2.2〜2.5）とWindows版Datareplicator（2.6〜2.9）に分けて説明します。

2.1　Datareplicatorに関連する製品

Datareplicatorを使うときに必要な，下記のソフトウェアについて説明します。

Datareplicatorに必要な製品

抽出側システムに必要な製品

反映側システムに必要な製品

2.1.1　Datareplicatorに必要な製品

Datareplicatorに必要な製品の一覧を次の表に示します。次の表の内容は，抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicatorで共通です。

表2‒1　Datareplicatorに必要な製品の一覧

製品名

必要度

備　考

OS（UNIX版の場合）

HP-UX，AIX，又はLinux

○

特にありません。

OS（Windows版の場合）

Windows 2000，Windows Server 2003，Windows XP，Windows Vista，又はWindows Server 2008

DBMS

（HiRDB）

HiRDB/Single Server

○

前提になるHiRDBです。

HiRDB/シングルサーバにするか，HiRDB/パラレルサーバにするかによって，インストールする製品が決まります。

HiRDB/Parallel Server

HiRDB Text Search Plug-in

△

抽象データ型（SGMLTEXT型，又はFREEWORD型）の列を使うときに必要なHiRDBプラグイン製品です。

HiRDB XML Extension

△

抽象データ型（SGMLTEXT型，FREEWORD型，又はXML型）の列を使うときに必要なHiRDBプラグイン製品です。

周辺PP

XNF/H/BASE

△

HP-UX版Datareplicatorで，OSIプロトコル（チャネル接続）で通信するときに必要です。

（凡例）

○：どれか一つが必要です。

△：条件によっては必要です。

2.1.2　抽出側システムに必要な製品

抽出側システムに必要な製品の一覧を次の表に示します。次の表では，OSと周辺PPは省略します。

表2‒2　抽出側システムに必要な製品の一覧

抽出側DB

データ連動に必要な製品

備考

HiRDB

HiRDB Datareplicator

特にありません。

XDM/SD E2

XDM/DS

特にありません。

XDM/RD E2

XDM/DS

特にありません。

ADM

ADM/EB

ADMがオンライン環境で稼働する場合に必要です。

XDM/DS又はVOS3 Database Datareplicator※1

特にありません。

PDMII E2（VOS3）

PDMII/EF

XDM/DS又はDatabase Datareplicatorを使用してデータ連動する場合に必要です。

XDM/DS又はVOS3 Database Datareplicator※1

XDM/DS又はVOS3 Database Datareplicatorを使用しないで，SAMファイルを作成してデータ連動することもできます。

PDMII E2（VOS1）※2

−

抽出側DBでSAMファイルを作成し，次に示すファイル転送プログラムを使用して反映側に転送します。

VOS1 XFIT/FTP，VOS1 HCAM/TCP，又はVOS1 IFIT/IEX

TMS-4V/SP※3

TMS-4V/SP/データ連携支援（VOS3）

TMS-4V/SPを使用してデータ連動する場合に必要です。

XDM/DS又はVOS3 Database Datareplicator※1

特にありません。

RDB1 E2※2

−

抽出側DBでSAMファイルを作成し，以下のファイル転送プログラムを使用して反映側に転送します。

VOS1 XFIT/FTP，VOS1 HCAM/TCP，又はVOS1 IFIT/IEX

（凡例）

−：データ連動に必要な製品はありません。

注※1

XDM/DS以外にも，メインフレームのデータベース向けのデータ連動製品にVOS3 Database Datareplicatorがあります。VOS3のデータ連動製品がXDM/DSでもVOS3 Database Datareplicatorでも，Datareplicatorで定義する内容は変わりません。

注※2

自動的にはデータ連動できないため，反映側Datareplicatorで抽出データを反映する操作が必要になります。

注※3

TMS-4V/SPを抽出側DBにするときは，ほかの抽出側DBと比べてデータ形式が異なります。TMS-4V/SPからの抽出については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」又は「VOS3　TMS-4V/SP　データ連携支援機能　TMS-4V/SP/データ連携支援」を参照してください。

2.1.3　反映側システムに必要な製品

反映側システムに必要な製品の一覧を次の表に示します。次の表では，OSと周辺PPは省略します。

表2‒3　反映側システムに必要な製品の一覧

反映側DB

データ連動に必要な製品

HiRDB

HiRDB Datareplicator

XDM/RD E2

XDM/DS

2.2　Datareplicatorのインストール（UNIX）

UNIX版Datareplicatorをインストールする方法について説明します。

2.2.1　インストール前の準備

Datareplicatorをインストールする前に，次に示す作業が必要になります。

稼働環境の確認

ユーザ権限の確認

(1)　稼働環境の確認

次に示す内容を確認してください。

Datareplicatorをインストールするマシンのディスクの空き容量が十分にあることを確認してください。Datareplicatorに必要なディスク容量については，「4.6.8　抽出側Datareplicatorのリソースの設計」又は「4.7.7　反映側Datareplicatorのリソースの設計」を参照してください。

Datareplicatorが動作するのに必要な製品がインストールされていることを確認してください。Datareplicatorが動作するのに必要な製品については，「2.1　Datareplicatorに関連する製品」を参照してください。

(2)　ユーザ権限の確認

インストールを実行する利用者がスーパユーザであることを確認してください。

2.2.2　インストールするサーバマシン

Datareplicatorをインストールするサーバマシンは，HiRDBシステムがHiRDB/シングルサーバの場合とHiRDB/パラレルサーバの場合で異なります。さらにHiRDB/パラレルサーバの場合は，抽出側システムと反映側システムで異なります。

Datareplicatorをインストールするサーバマシンを次の表に示します。

表2‒4　Datareplicatorをインストールするサーバマシン

HiRDBシステムの種類

抽出側システムの場合

反映側システムの場合

HiRDB/シングルサーバ

シングルサーバがあるサーバマシンにDatareplicatorをインストールします。

シングルサーバがあるサーバマシンにDatareplicatorをインストールします。

HiRDB/パラレルサーバ

次のサーバがあるサーバマシンすべてにDatareplicatorをインストールします。

システムマネジャ（MGR）

バックエンドサーバ（BES）

HiRDBクライアント機能が動作するサーバマシンに，一つのDatareplicatorをインストールします。

2.2.3　インストールの実行

「2.1　Datareplicatorに関連する製品」を参照して，UNIX版Datareplicatorを使うために必要な製品をインストールしてください。UNIX版Datareplicatorのインストールは，日立PPインストーラで行います。

HiRDBとDatareplicatorのどちらを先にインストールしてもかまいませんが，Datareplicatorの環境変数を設定するときは，同じサーバマシンにHiRDBがインストールされていることが前提です。

2.2.4　Datareplicatorのアンインストール

UNIX版Datareplicatorのアンインストールは，日立PPインストーラで実施してください。

なお，インストール時に作成される/etc/hirdbdsディレクトリは，アンインストールを実施しても削除されません。不要な場合※は，手作業で削除してください。

注※

hdeinfoget，及びhdsinfogetコマンドの実行に必要な情報が，hdestart，hdsstart，及びhdeprepコマンド実行時に/etc/hirdbdsディレクトリに作成されます。Datareplicatorのバージョンアップを目的に，既存バージョンをアンインストールする場合などは，削除しないで残しておくことをお勧めします。なお，誤って削除した場合でも，Datareplicatorを再インストールした後にhdestart，hdsstart，及びhdeprepコマンドを実行することで，ディレクトリ内のファイルは再作成されます。

2.3　ディレクトリ構成（UNIX）

UNIX版Datareplicatorをインストールすると，/opt，及び/etcディレクトリ下のそれぞれにhirdbds/というディレクトリが作成されて，その下にDatareplicatorのディレクトリとファイルが格納されます。また，Datareplicatorの動作環境を設定するために，各種の定義ファイルを作成する必要があります。

ここでは，UNIX版Datareplicatorのディレクトリ構成について説明します。

2.3.1　Datareplicatorのインストール時に作成されるディレクトリ

UNIX版Datareplicatorのインストール時に作成されるディレクトリを図2-1に，ファイルの内容を表2-5に示します。このディレクトリは，抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicatorで共通です。

図2‒1　Datareplicatorに関連するディレクトリとファイル

表2‒5　Datareplicatorのインストール時に作成されるディレクトリとファイルの内容

作成タイミング

ディレクトリとファイル名

内容

インストール時

/opt/hirdbds/bin/

Datareplicatorのコマンドがあるディレクトリ

/opt/hirdbds/include/

UOC作成用ヘッダファイル

/opt/hirdbds/lbin/

Datareplicator本体のプロセスファイル

/opt/hirdbds/lib/

Datareplicatorの共用ライブラリとメッセージファイル

/opt/hirdbds/lib/maptable/

Datareplicatorの文字コード変換用マッピングテーブルのディレクトリ

/opt/hirdbds/lib/usermap/

ユーザが作成した文字コード変換用マッピングテーブルを格納するディレクトリ

/opt/hirdbds/lib/sample/

Datareplicator定義とユーザオウンコーディングのサンプルファイル※1

/etc/hirdbds/

hdeinfoget，及びhdsinfogetコマンドが使用するトラブルシュート情報格納ディレクトリ※2

注※1

Datareplicator定義テンプレートのファイル名については「5.13.2　抽出側Datareplicatorの定義の例」又は「5.13.3　反映側Datareplicatorの定義の例」を，ユーザオウンコーディングのサンプルのファイル名については「8.1.7　反映情報編集UOCのサンプル」，「8.2.6　列データ編集UOCのサンプル」，及び「8.3.6　送信データUOCのサンプル」を参照してください。

注※2

hdeinfoget，及びhdsinfogetコマンドで収集するファイルの格納場所などに関する情報が，このディレクトリ内に作成されます。これらのファイルは，hdestart，hdsstart，及びhdeprepコマンド実行時に自動的に作成されるため，直接修正しないでください。

2.3.2　抽出側Datareplicatorのディレクトリ構成

抽出側Datareplicatorのディレクトリ構成を図2-2に，ファイルの内容を表2-6に示します。

図2‒2　抽出側Datareplicatorのディレクトリ構成（UNIX）

注※

抽出側システムで作成する，Datareplicatorの定義を格納するディレクトリを示します。

表2‒6　抽出側Datareplicatorで作成するディレクトリとファイルの内容（UNIX）

作成タイミング

ディレクトリとファイル名※1

内容

ユーザが作成

$HDEPATH/hdeenv

抽出システム定義ファイル

任意のディレクトリ/任意の名称

抽出環境定義ファイル

任意のディレクトリ/任意の名称

送信環境定義ファイル

任意のディレクトリ/任意の名称

抽出定義ファイル

任意のディレクトリ/任意の名称

二重化定義ファイル

抽出側

Datareplicator

の初期起動時

$HDEPATH/hde_prpfile

抽出定義プリプロセスファイル

任意のディレクトリ/任意の名称_サーバ名

抽出情報キューファイル

$HDEPATH/mststatus

抽出マスタステータスファイル

$HDEPATH/sts_サーバ名

抽出サーバステータスファイル

$HDEPATH/msterrfile1

$HDEPATH/msterrfile2

抽出マスタエラー情報ファイル

$HDEPATH/errfile1 ※2

$HDEPATH/errfile2

抽出ノードマスタエラー情報ファイル

$HDEPATH/msttrc.trc1

$HDEPATH/msttrc.trc2

抽出マスタトレースファイル

$HDEPATH/exttrc.trc1 ※3

$HDEPATH/exttrc.trc2

抽出ノードマスタトレースファイル

$HDEPATH/hde_サーバ名

データ連動用連絡ファイル

任意のディレクトリ/任意の名称※4

コマンドログファイル

$HDEPATH/hde_fileenv.prp

二重化制御ファイル

任意のディレクトリ/拡張子が「.mf」のファイル※5

ワークファイル

注※1

環境変数 HDEPATHは，抽出側Datareplicatorの定義を作成する任意のディレクトリを示します。

注※2

抽出システム定義のerrfile_uniqueオペランドにtrueを指定すると，ファイル名に「_ホスト名」が付きます（ファイル名が「errfile1_ホスト名」と「errfile2_ホスト名」になります）。

注※3

抽出システム定義のerrfile_uniqueオペランドにtrueを指定すると，ファイル名に「_ホスト名」が付きます（ファイル名が「exttrc_ホスト名.trc1」と「exttrc_ホスト名.trc2」になります）。

注※4

コマンドログファイル名は，環境変数 hde_command_log_fileに絶対パス名又は相対パス名で指定します。相対パス名で指定すると，「$HDEPATH/相対パス名」が絶対パス名として仮定されます。環境変数 hde_command_log_fileの指定を省略すると，コマンドログファイル名として$HDEPATH/hdecmdlogが仮定されます。

実際のコマンドログファイル名は，指定した名称の最後に「1」又は「2」が付けられます。実際のコマンドログファイル名の長さが「OSのパスの最大長−1」を超えないように指定してください。

注※5

ファイルを二重化する場合に，Datareplicatorが自動生成するワークファイルです。Datareplicatorの稼働中には削除しないでください。

2.3.3　反映側Datareplicatorのディレクトリ構成

反映側Datareplicatorのディレクトリ構成を図2-3に，ファイルの内容を表2-7に示します。

図2‒3　反映側Datareplicatorのディレクトリ構成（UNIX）

注※

反映側システムで作成する，Datareplicatorの定義を格納するディレクトリを示します。

表2‒7　反映側Datareplicatorで作成するディレクトリとファイルの内容（UNIX）

作成タイミング

ディレクトリとファイル名※1

内容

ユーザが作成

$HDSPATH/hdsenv

反映システム定義ファイル

任意のディレクトリ/任意の名称

反映環境定義ファイル

任意のディレクトリ/任意の名称

反映定義ファイル

任意のディレクトリ/任意の名称

二重化定義ファイル

抽出側システムとの接続時

$HDSPATH/rcvrfile_xx_yy※2

回復情報ファイル

反映側

任意のディレクトリ/任意の名称

反映情報キューファイル

Datareplicator

の初期起動時

任意のディレクトリ/任意の名称

反映ステータスファイル

$HDSPATH/hdsinitstate

反映マスタステータスファイル

$HDSPATH/errfile1

$HDSPATH/errfile2

反映エラー情報ファイル

$HDSPATH/reftrc.trc1

$HDSPATH/reftrc.trc2

反映トレースファイル

任意のディレクトリ/任意の名称

未反映情報ファイル

任意のディレクトリ/任意の名称※3

コマンドログファイル

$HDSPATH/hds_fileenv.prp

二重化制御ファイル

任意のディレクトリ/拡張子が「.mf」のファイル※4

ワークファイル

ユーザが作成

任意のディレクトリ/任意の名称

更新情報定義ファイル※5

ユーザが転送

任意のディレクトリ/任意の名称

SAMファイル※6

更新情報入力コマンドの実行時

更新情報入力コマンドの実行ディレクトリ／unextfile_データ連動識別子

抽出対象外データ格納ファイル※7

注※1

環境変数 HDSPATHは，反映側Datareplicatorの定義を作成する任意のディレクトリを示します。

注※2

xxは反映側Detareplicator識別子

yyはデータ連動識別子

注※3

コマンドログファイル名は，環境変数 hds_command_log_fileに絶対パス名又は相対パス名で指定します。相対パス名で指定すると，「$HDSPATH/相対パス名」が絶対パス名として仮定されます。環境変数 hds_command_log_fileの指定を省略すると，コマンドログファイル名として$HDSPATH/hdscmdlogが仮定されます。

実際のコマンドログファイル名は，指定した名称の最後に「1」又は「2」が付けられます。実際のコマンドログファイル名の長さが「OSのパスの最大長−1」を超えないように指定してください。

注※4

ファイルを二重化する場合に，Datareplicatorが自動生成するワークファイルです。Datareplicatorの稼働中には削除しないでください。

注※5

更新情報定義ファイルは， SAMファイルを使うメインフレーム側DBのうち，PDMII E2のデータを抽出する反映側Datareplicatorで作成します。それ以外の場合は，作成する必要はありません。

注※6

メインフレーム側の更新情報抽出SAMファイルが，ファイル転送プログラムで転送されてきます。SAMファイルは， SAMファイルを使うメインフレーム側DB（PDMII E2，RDB1 E2）とデータ連動する反映側Datareplicatorの場合に作成します。それ以外の場合は必要ありません。

注※7

抽出対象外データ格納ファイルは，更新情報入力コマンドを実行するたびに作成／再作成されます。ファイル名は，unextfile_に更新情報入力コマンドの実行時に指定したデータ連動識別子が付いた名称になります。

2.4　環境変数の設定（UNIX）

製品をインストール後，Datareplicatorを実行する前に環境変数を設定する必要があります。ここでは，設定する環境変数を抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicatorに分けて説明します。

2.4.1　抽出側Datareplicatorの環境変数

抽出側Datareplicatorの環境変数の設定内容と設定例について説明します。

(1)　抽出側Datareplicatorの環境変数の設定内容

抽出側Datareplicatorの環境変数は，抽出側Datareplicatorのコマンドを実行するユーザの環境に対して設定します。

抽出側Datareplicatorの環境変数の設定内容を次の表に示します。

表2‒8　抽出側Datareplicatorの環境変数の設定内容

環境変数

設定内容

PATH

抽出側Datareplicatorのコマンドライブラリの名称を指定します。※1

LANG

抽出側Datareplicatorのメッセージや定義で使う文字コードを指定します。

抽出システム定義のdblocale及びmsglocaleオペランドに指定した内容を基に，該当する文字コードを指定してください。

TZ

抽出側Datareplicatorのメッセージ出力時のタイムゾーンを指定します。

PDDIR※2※3

抽出側HiRDBの運用ディレクトリを指定します。

PDCONFPATH※2※3

抽出側HiRDBのシステム定義ファイルを格納するディレクトリを指定します。

PDNAMEPORT※2

抽出側HiRDBのポート番号を指定します。

PDHOST※2

抽出側HiRDBのホスト名を指定します。

PDUSER※2

抽出側HiRDBの接続ユーザを指定します。

PDLANG※2

抽出側HiRDBの文字コードがUTF-8の場合，「UTF-8」を指定します。

抽出側HiRDBの文字コードがUTF-8以外の場合は，指定する必要はありません。

SHLIB_PATH※2※3※4※5

$PDDIR/libを指定します。Linux（IPF）版，及びHP-UX（IPF）版を使用する場合には，$PDDIR/lib：$PDDIR/client/libを指定してください。

列データ編集UOCを使用する場合は，列データ編集UOCのライブラリ格納パスも合わせて指定してください。

HDEPATH

抽出側Datareplicatorの運用ディレクトリを指定します。

このディレクトリ下に抽出側Datareplicatorの定義ファイル，ステータスファイル，エラー情報ファイル，稼働トレースファイルを作成します。

注意

指定する運用ディレクトリのパス名の長さは，64バイト以内にしてください。

指定する運用ディレクトリに表2-9で示す権限を設定してください。

抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicatorが同じマシン上にある場合には，環境変数HDEPATHとHDSPATHとで同じディレクトリを指定しないでください。

抽出側HiRDBが複数のサーバマシンから構成されるパラレルサーバの場合，それぞれのサーバマシン上の抽出側Datareplicatorの運用ディレクトリを同一にしてください。

HDE_BIN_COL_MAXLEN

Datareplicator内部で扱うBLOB型の列の定義長を，実際の定義長よりも小さい値で指定します（単位：キロバイト）。定義長は2GB以上でも実際に扱うデータは小さいBLOB型の列の場合，表を再定義することなくデータ連動できるようになります。

注意

この環境変数に指定された値は，hdeprepコマンド実行時に有効になります。

指定するBLOB型の列の定義長は，262,143KB以内にしてください。

この環境変数に指定された値は，抽出対象となるすべてのBLOB型の列に対して有効となります。

この環境変数に指定した定義長を超えるBLOB型の列が検出された場合の処理については，「6.4.3(4)　環境変数HDE_BIN_COL_MAXLENについての注意」を参照してください。

EXTSHM

（AIX版だけ）

プロセス空間の共有メモリ領域数の制限をなくすことを示す「ON」を設定します。

共有メモリが不足したときに設定します。不足していないときの設定は任意です。

PSALLOC

（AIX版だけ）

メモリ確保時に必要なページングスペースをすぐに確保することを示す「early」を設定します。AIXは，通常メモリ確保時にはページングスペースを確保しません。

必ず設定してください。

LDR_CNTRL

（AIX版だけ）

MAXDATA=メモリサイズ

プログラムを実行するのに必要なメモリサイズを設定します。メモリサイズは，0x20000000〜0x80000000の範囲で2GBまでです。メモリは256MB単位で設定します。ただし，メモリサイズは共有メモリとmmap領域部分と共通なので，バランスを考慮する必要があります。

共有メモリが不足したときに設定します。不足していないときの設定は任意です。メモリが不足したときは，0x20000000を設定して起動します。それでも不足するときは0x10000000ずつ増やして再起動します。

NODISCLAIM

（AIX版だけ）

free()に対するコールの処理方法として，nodisclaim()の発行を抑止することを示す「true」を設定します。

必ず設定してください。

注※1

コマンドライブラリの名称は， /opt/hirdbds/bin/ です。

注※2

抽出側HiRDBの環境変数です。HiRDBの設定内容については，マニュアル「HiRDB システム導入・設計ガイド」を参照してください。

注※3

抽出側HiRDBがパラレルサーバで，さらにサーバマシンごとに異なる設定をしている場合には，抽出システム定義でサーバマシンごとに個別に定義できます。抽出システム定義での個別の定義を省略すると，そのサーバマシン下の抽出側Datareplicatorでは，抽出側Datareplicatorのコマンドを実行するユーザの環境に対して設定した環境変数の値に従います。

注※4

Linux版の場合はLD_LIBRARY_PATHです。

AIX版の場合はLIBPATHです。

注※5

この環境変数に256バイト以上の値を指定した場合，抽出側Datareplicatorは指定値不正エラーとなります。256バイト以上の値を指定する必要がある場合には，抽出システム定義のnode_shlibpathオペランドに，255バイト以内で抽出側Datareplicatorに必要なライブラリパスだけを指定してください。node_shlibpathオペランドを指定することで，環境変数の指定値不正エラーが発生しなくなります。

また，node_shlibpathオペランドの指定値を有効にするためには，抽出側Datareplicatorを初期化する必要があります。将来的に，環境変数の指定値が256バイト以上となることが予想される場合には，初期構築時にnode_shlibpathオペランドを指定しておくことをお勧めします。

表2‒9　抽出側Datareplicatorの運用ディレクトリに設定する権限

項番

実行ユーザ

設定する権限

1

抽出側Datareplicatorの使用者

読み込み権限

書き込み権限

実行権限

2

抽出側Datareplicatorの使用者と同一グループ

読み込み権限

書き込み権限

実行権限

3

その他のグループ

読み込み権限

(2)　抽出側Datareplicatorの環境変数の設定例

抽出側Datareplicatorの環境変数の設定例を次に示します。下記の例は，HP-UX版Datareplicatorの場合で説明します。

Bourneシェル（sh）の場合の例

　　　　　$ PATH=$PATH:/opt/hirdbds/bin
　　　　　$ LANG=ja_JP.SJIS※
　　　　　$ HDEPATH=/opt/hirdbds/define
　　　　　$ export PATH LANG HDEPATH

Cシェル（csh）の場合の例

　　　　　% set path=($path /opt/hirdbds/bin)
　　　　　% setenv LANG ja_JP.SJIS※
　　　　　% setenv HDEPATH /opt/hirdbds/define

注※

環境変数LANGの設定方法については，該当するOSのマニュアルを参照してください。

この例では，抽出側Datareplicator定義を /opt/hirdb/define/ディレクトリに格納していることを想定しています。また，TZ環境変数とHiRDBの環境変数の指定は省略しています。

TZ環境変数の設定方法については，該当するOSのマニュアルを参照してください。

抽出側HiRDBの環境変数（$PDDIR，$PDCONFPATH，$PDNAMEPORT，$PDHOST，$PDUSER，及び$SHLIB_PATH）の設定例については，マニュアル「HiRDB システム導入・設計ガイド」を参照してください。

2.4.2　反映側Datareplicatorの環境変数

反映側Datareplicatorの環境変数の設定内容と設定例について説明します。

(1)　反映側Datareplicatorの環境変数の設定内容

反映側Datareplicatorの環境変数は，反映側Datareplicatorのコマンドを実行するユーザの環境に対して設定します。

反映側Datareplicatorの環境変数の設定内容を次の表に示します。

表2‒10　反映側Datareplicatorの環境変数の設定内容

環境変数

設定内容

PATH

反映側Datareplicatorのコマンドライブラリの名称を指定します。※1

LANG

反映側Datareplicatorのメッセージや定義で使う文字コードを指定します。

反映システム定義のdblocale及びmsglocaleオペランドに指定した内容を基に，該当する文字コードを指定してください。

TZ

反映側Datareplicatorのメッセージ出力時のタイムゾーンを指定します。

PDDIR※2

反映側HiRDBの運用ディレクトリを指定します。

PDNAMEPORT※2

反映側HiRDBのポート番号を指定します。

PDHOST※2

反映側HiRDBのホスト名を指定します。

PDLANG※2

反映側HiRDBの文字コードがUTF-8の場合，「UTF-8」を指定します。

反映側HiRDBの文字コードがUTF-8以外の場合は，指定する必要はありません。

SHLIB_PATH※2※3

$PDDIR/libを指定します。Linux（IPF）版，及びHP-UX（IPF）版を使用する場合には，$PDDIR/lib：$PDDIR/client/libを指定してください。

HDSPATH

反映側Datareplicatorの運用ディレクトリを指定します。このディレクトリ下に反映側Datareplicatorの定義ファイル，ステータスファイル，エラー情報ファイル，稼働トレースファイルを作成します。

注意

指定する運用ディレクトリのパス名の長さは，64バイト以内にしてください。

指定する運用ディレクトリに表2-11で示す権限を設定してください。

抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicatorが同じマシン上にある場合には，環境変数HDEPATHとHDSPATHとで同じディレクトリを指定しないでください。

HDS_MST_STDCLOSE

反映側Datareplicatorで，標準入力，標準出力，及び標準エラー出力をクローズするかどうかを指定します。

この環境変数を省略又は「TRUE」を指定：

反映側Datareplicatorで，標準入力，標準出力，及び標準エラー出力をクローズします。

「FALSE」を指定：

反映側Datareplicatorで，標準入力，標準出力，及び標準エラー出力をクローズしません。

「FALSE」を指定した場合，反映情報編集UOCで標準入力，標準出力，及び標準エラー出力を使用できます。

この環境変数を設定しないまま反映情報編集UOCで標準入力，標準出力，又は標準エラー出力を使用した場合，反映が正常に実行されないおそれがあります。反映情報編集UOCで標準入力，標準出力，又は標準エラー出力を使用する場合は，必ずこの環境変数に「FALSE」を設定してください。

HDS_RFI_ELANG※4

hdsrefinfmコマンドを実行する際の抽出側システムの文字コードを指定します。

指定されていない場合は，反映ステータスファイルを基に自動判別します。ただし，反映側の初期化直後に定義情報を表示する場合は，自動判別できません。自動判別できない場合は，ja_JP.SJISを仮定します。

HDS_RFI_PLANG※4

hdsrefinfmコマンドを実行する際の反映側システムの文字コードを指定します。

指定されていない場合は，ja_JP.SJISを仮定します。

HDSCLTWAITTIME

HiRDBのクライアント環境定義PDCWAITTIME（クライアントの最大待ち時間）とPDSWAITTIME（サーバの最大待ち時間）※5の設定値を，反映側Datareplicatorで有効にするかどうかを指定します。

この環境変数の指定は任意のため，指定する必要がない場合は省略することをお勧めします。

「USER」を指定：

HiRDBのクライアント環境定義の値を有効にします。

「REPL」を指定：

HiRDBのクライアント環境定義の値を無効にして，次の値を設定します。

PDCWAITTIME

0（応答があるまで待ち続ける）を設定します。

PDSWAITTIME

反映システム定義commit_wait_timeオペランドの値※6＋600（秒）を設定します。

反映トランザクション同期機能を使用している場合は，反映システム定義syncwait_limit_timeオペランドの値＋600（秒）を設定します。

なお，設定値が65,535を超える場合は65,535が設定されます。

この環境変数を省略した場合

反映情報編集UOCを実行するときは「USER」の指定値が仮定され，反映SQLプロセスを実行するときは「REPL」の指定値が仮定されます。

「USER」を指定する場合

HiRDBのクライアント環境定義PDCWAITTIMEとPDSWAITTIMEには，次のオペランドの指定値より大きな値を設定してください。

PDCWAITTIME

HiRDBのpd_lck_wait_timeoutオペランド

PDSWAITTIME

反映システム定義のcommit_wait_timeオペランド及びsyncwait_limit_timeオペランド

PDCWAITTIMEとPDSWAITTIMEに設定した値が小さいと，HiRDBの監視時間を超えてしまうことがあります。この場合，反映側DatareplicatorのプロセスはSQLエラーを検知して異常終了します。

EXTSHM

（AIX版だけ）

プロセス空間の共有メモリ領域数の制限をなくすことを示す「ON」を設定します。

共有メモリが不足したときに設定します。不足していないときの設定は任意です。

PSALLOC

（AIX版だけ）

メモリ確保時に必要なページングスペースをすぐに確保することを示す「early」を設定します。AIXは，通常メモリ確保時にはページングスペースを確保しません。

必ず設定してください。

LDR_CNTRL

（AIX版だけ）

MAXDATA=メモリサイズ

プログラムを実行するのに必要なメモリサイズを設定します。メモリサイズは，0x20000000〜0x80000000の範囲で2GBまでです。メモリは256MB単位で設定します。ただし，メモリサイズは共有メモリとmmap領域部分と共通なので，バランスを考慮する必要があります。

共有メモリが不足したときに設定します。不足していないときの設定は任意です。メモリが不足したときは，0x20000000を設定して起動します。それでも不足するときは0x10000000ずつ増やして再起動します。

NODISCLAIM

（AIX版だけ）

free()に対するコールの処理方法として，nodisclaim()の発行を抑止することを示す「true」を設定します。

必ず設定してください。

HDS_SHM_MODE

（HP-IPF版だけ）

反映側Datareplicatorで確保する共用メモリのアドレッシングモードを指定します。

この環境変数は，反映側Datareplicatorのコマンドを実行するユーザの環境に対して設定してください。反映情報編集UOCを使用しない場合，又は64ビット版の反映情報編集UOCだけを使用する場合は「64」を指定してください。※7

32ビット版の反映情報編集UOCを使用する場合は，省略又は「64」以外を指定してください。

「64」を指定した場合

反映側Datareplicatorで使用する共用メモリを64ビットアドレッシングモードの空間に確保します。

省略又は「64」以外を指定

反映側Datareplicatorで使用する共用メモリを32ビット／64ビット互換アドレッシングモードの空間に確保します。

注※1

コマンドライブラリの名称は， /opt/hirdbds/bin/ です。

注※2

反映側HiRDBの環境変数です。環境変数の設定内容については，マニュアル「HiRDB システム導入・設計ガイド」を参照してください。

注※3

Linux版の場合はLD_LIBRARY_PATHです。

AIX版の場合はLIBPATHです。

注※4

HDS_RFI_ELANG，及びHDS_RFI_PLANGの指定値を次に示します。

環境変数

文字コード

JIS8/シフトJIS

EUC

Unicode（UTF-8）

EBCDIC/KEIS

EBCDIK/KEIS

HDS_RFI_ELANG

ja_JP.SJIS

ja_JP.UJIS

ja_JP.UTF8

EBCDIK

HDS_RFI_PLANG

ja_JP.SJIS

ja_JP.UJIS

ja_JP.UTF8

−

（凡例）

−：該当しません。

注※5

HiRDBのクライアント環境定義PDSWATCHTIMEは対象外です。HiRDBのクライアント環境定義に指定した値が常に有効となります。

注※6

反映環境定義のcommit_wait_timeオペランドを指定している場合は，反映環境定義に指定した値が有効になります。

注※7

HDS_SHM_MODEを省略，又は「64」以外を指定した場合，共用メモリを32ビット／64ビット互換アドレッシングモードの空間に確保します。この空間は2GB以下の領域に確保され，ほかの32ビット／64ビット互換PPやAPがその領域で動作する環境では，OS全体のメモリに余裕があってもメモリ不足が発生することがあります。

表2‒11　反映側Datareplicatorの運用ディレクトリに設定する権限

項番

実行ユーザ

設定する権限

1

抽出側Datareplicatorの使用者

読み込み権限

書き込み権限

実行権限

2

抽出側Datareplicatorの使用者と同一グループ

読み込み権限

3

その他のグループ

読み込み権限

(2)　反映側Datareplicatorの環境変数の設定例

反映側Datareplicatorの環境変数の設定例を次に示します。

下記の例は，HP-UX版Datareplicatorの場合で説明します。

Bourneシェル（sh）の場合の例

　　　　　$ PATH=$PATH:/opt/hirdbds/bin
　　　　　$ LANG=ja_JP.SJIS※
　　　　　$ HDSPATH=/opt/hirdbds/define
　　　　　$ HDSCLTWAITTIME=USER
　　　　　$ export PATH LANG HDSPATH HDSCLTWAITTIME

Cシェル（csh）の場合の例

　　　　　% set path=($path /opt/hirdbds/bin)
　　　　　% setenv LANG ja_JP.SJIS※
　　　　　% setenv HDSPATH /opt/hirdbds/define
　　　　　% setenv HDSCLTWAITTIME USER

注※

環境変数LANGの設定方法については，該当するOSのマニュアルを参照してください。

この例では，反映側Datareplicator定義を /opt/hirdb/define/ディレクトリに格納していることを想定しています。また，TZ環境変数とHiRDBの環境変数の指定は省略しています。

TZ環境変数の設定方法については，該当するOSのマニュアルを参照してください。

反映側HiRDBの環境変数（$PDDIR，$PDCONFPATH，$PDNAMEPORT，$PDHOST，$SHLIB_PATH）の設定例については，マニュアル「HiRDB システム導入・設計ガイド」を参照してください。

2.5　通信環境の設定（UNIX）

Datareplicatorを実行する前に，通信環境を設定する必要があります。ここでは，通信環境の設定内容について説明します。

2.5.1　抽出側Datareplicatorの通信環境の設定

抽出側Datareplicatorの通信環境の設定内容と設定例を説明します。

(1)　抽出側Datareplicatorの通信環境の設定内容

抽出側Datareplicatorの通信環境の設定内容を次の表に示します。

表2‒12　抽出側Datareplicatorの通信環境の設定内容

通信環境

設定内容

設定するサーバマシン

抽出側HiRDBがシングルサーバの場合

抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合

/etc/services

反映側システムとの通信で使うサービス名とポート番号※1を指定します。ここで指定したサービス名を送信環境定義のhdeserviceオペランドで指定します。ポート番号は，反映側システムと同じにしてください。

SDS

BES

抽出マスタプロセスと抽出ノードマスタプロセスとの通信で使うサービス名とポート番号※1を指定します。ここで指定したサービス名を抽出システム定義のmstserviceオペランドで指定します。ポート番号は，システムマネジャのサーバとバックエンドサーバのサーバとで同じにしてください。

SDS

MGR，BES※2

/etc/hosts

反映側システムとの通信で使うIPアドレスとホスト名を指定します。ここで指定したホスト名を送信環境定義のhdehostオペランドで指定します。

SDS

BES

/etc/inetd.conf

抽出ノードマスタプロセスを起動するためのエントリを登録します。

SDS

MGR，BES

（凡例）

SDS：抽出側HiRDBでシングルサーバを定義したサーバマシン

MGR：抽出側HiRDBでシステムマネジャを定義したサーバマシン

BES：抽出側HiRDBでバックエンドサーバ（抽出対象のDBがないバックエンドサーバも含む）を定義したサーバマシン

注※1

既にservicesファイルに登録してあるポート番号や，ほかのソフトウェアで使うポート番号は指定できません。

注※2

抽出側HiRDBでシステムマネジャを定義したサーバマシン，及びバックエンドサーバを定義したすべてのサーバマシンに対して設定します。

(2)　抽出側Datareplicatorの通信環境の設定例

抽出側Datareplicatorの通信環境の設定例を説明します。

(a)　抽出側Datareplicatorでの/etc/servicesの設定例

/etc/servicesにサービス名とポート番号を設定する例を次に示します。

　　　　　サービス名　ポート番号/tcp

注　下線部分は固定の値です。

サービス名

ユーザ任意の名称を指定します。

ポート番号

通信環境内で統一した値を指定します。ただし，ほかのサービスで使っていない値を指定してください。

(b)　抽出側Datareplicatorでの/etc/hostsの設定例

/etc/hostsにIPアドレスとホスト名を設定する例を次に示します。

　　　　　IPアドレス　ホスト名

IPアドレス

ユーザ任意のアドレスを指定します。

ホスト名

ユーザ任意の名称を指定します。

(c)　抽出側Datareplicatorでの/etc/inetd.confの設定例

/etc/inetd.confに抽出ノードマスタプロセスを起動するためのエントリを登録する例を次に示します。

HP-UX版の場合

hdemaster　stream　tcp　nowait　user1　/opt/hirdbds/lbin/hdenodemst　hdenodemst

注

下線部分は固定の値です。上記のコマンド例はHP-UX版Datareplicatorの場合の例です。

なお，/etc/inetd.confの設定の変更を有効にするには，次のコマンドを実行してください。

kill -HUP inetdのプロセスID

AIX版の場合

hdemaster　stream　tcp　nowait　user1　/bin/env　env ［EXTSHM=ON］ PSALLOC=early
NODISCLAIM=true
　［LDR_CNTRL=MAXDATA=0x………］ /opt/hirdbds/lbin/hdenodemst

注

下線部分は固定の値です。

なお，/etc/inetd.confの設定の変更を有効にするには，次のコマンドを実行してください。

kill -HUP inetdのプロセスID

Linux版の場合

Linux版の場合，/etc/inetd.confを/etc/xinetd.confに，inetdプロセスをxinetdプロセスに読み替えてください。

Linux版の場合，次のどちらかの方法で設定します。

/etc/xinetd.confファイルに記述する。

/etc/xinetd.dディレクトリにファイルを作成し登録する。

次に設定例を示します。下線部分をお使いの環境に合わせて修正してください。

service hdemaster
{
    socket_type     = stream
    protocol        = tcp
    wait            = no
    user            = user1
    server          = /opt/hirdbds/lbin/hdenodemst
}

注

設定の変更を有効にするには，次のコマンドを実行してください。

/sbin/service xinetd reload

hdemaster

抽出システム定義のmstserviceで指定するサービス名を指定します。

user1

抽出側HiRDBのユーザと同じグループに属するユーザ名を指定します。

2.5.2　反映側Datareplicatorの通信環境の設定

反映側Datareplicatorの通信環境の設定内容と設定例を説明します。

反映側Datareplicatorの通信環境は，反映側Datareplicatorのコマンドを実行するサーバマシンに対して設定します。

(1)　反映側Datareplicatorの通信環境の設定内容

反映側Datareplicatorの通信環境の設定内容を次の表に示します。

表2‒13　反映側Datareplicatorの通信環境の設定内容

通信環境

設定内容

/etc/services

抽出側システムとの通信で使うサービス名とポート番号を指定します。ここで指定したサービス名を反映システム定義のhdsserviceオペランドで指定します。ポート番号は，抽出側システムと同じにしてください。

XNFのネットワーク定義

OSIプロトコル（チャネル接続）で通信する場合※に，抽出側システムとの通信で使うUCE名とTセレクタ値を指定します。ここで指定したTセレクタ値を反映システム定義のreflect_tselectorオペランドに指定します。Tセレクタ値は，抽出側システムと同じにしてください。

注※

通信プロトコルにOSIプロトコル（チャネル接続）を使えるのは，OSがHP-UXの場合だけです。OSがAIX，Linux，又はWindowsの場合は，使用できる通信プロトコルはTCP/IPだけです。

(2)　反映側Datareplicatorの通信環境の設定例

反映側Datareplicatorの通信環境の設定例を説明します。

TCP/IPのネットワーク環境の設定については，マニュアル「HI-UX/WE2 日立CSMA/CD ネットワーク CD105（TCP/IP）」を参照してください。XNFのネットワーク定義については，マニュアル「通信管理　XNF/S-E2　構成定義編」を参照してください。

(a)　反映側Datareplicatorでの/etc/servicesの設定例

/etc/servicesにサービス名とポート番号を設定する例を次に示します。

　　　　　サービス名　ポート番号/tcp

注　下線部分は固定の値です。

サービス名

任意の名称を指定します。

ポート番号

通信環境内で統一した値を指定します。ただし，ほかのサービスで使っていない値を指定してください。

2.6　Datareplicatorのインストール（Windows）

Windows版Datareplicatorをインストールする方法について説明します。

2.6.1　インストール前の準備

Datareplicatorをインストールする前に，次に示す作業が必要になります。

稼働環境の確認

ユーザ権限の確認

(1)　稼働環境の確認

次に示す内容を確認してください。

Datareplicatorをインストールするマシンのディスクの空き容量が十分にあることを確認してください。Datareplicatorに必要なディスク容量については，「4.6.8　抽出側Datareplicatorのリソースの設計」又は「4.7.7　反映側Datareplicatorのリソースの設計」を参照してください。

Datareplicatorが動作するのに必要な製品がインストールされていることを確認してください。Datareplicatorが動作するのに必要な製品については，「2.1　Datareplicatorに関連する製品」を参照してください。

(2)　ユーザ権限の確認

インストールを実行するユーザにAdministratorの権限があることを確認してください。

2.6.2　インストールするサーバマシン

Datareplicatorをインストールするサーバマシンは，HiRDBシステムがHiRDB/シングルサーバの場合とHiRDB/パラレルサーバの場合で異なります。さらにHiRDB/パラレルサーバの場合は，抽出側システムと反映側システムで異なります。

Datareplicatorをインストールするサーバマシンを次の表に示します。

表2‒14　Datareplicatorをインストールするサーバマシン

HiRDBシステムの種類

抽出側システムの場合

反映側システムの場合

HiRDB/シングルサーバ

シングルサーバがあるサーバマシンにDatareplicatorをインストールします。

シングルサーバがあるサーバマシンにDatareplicatorをインストールします。

HiRDB/パラレルサーバ

次のサーバがあるサーバマシンすべてにDatareplicatorをインストールします。

システムマネジャ（MGR）

バックエンドサーバ（BES）

HiRDBクライアント機能が動作するサーバマシンに，一つのDatareplicatorをインストールします。

2.6.3　インストールの実行

「2.1　Datareplicatorに関連する製品」を参照して，Windows版Datareplicatorを使うために必要な製品をインストールしてください。

HiRDBとDatareplicatorのどちらを先にインストールしてもかまいませんが，Datareplicatorの環境変数を設定するときは，同じサーバマシンにHiRDBがインストールされていることが前提です。

Datareplicatorのインストールが完了した後には，いったんWindowsを再起動する必要があります。

Datareplicatorをインストールする前にDatareplicatorの環境変数を設定しておくと，Windowsの再起動が1回で済みます。Datareplicatorの環境変数を設定する方法については，「2.8　環境変数の設定（Windows）」を参照してください。

(1)　インストールの実行手順

インストール用の統合CD-ROMからインストールする手順を次に示します。インストールを実行する前に，DatareplicatorとすべてのWindowsアプリケーションを終了させてください。

HiRDBの統合CD-ROMを挿入して，hcd_inst.exeを実行します。

日立総合インストーラが起動します。

画面の指示に従って［次へ>］ボタンをクリックします。

名前と会社名を入力して，［次へ>］ボタンをクリックします。

表示されている名前と会社名をそのまま使う場合は，入力は不要です。

インストール先ディレクトリを指定し，［次へ>］ボタンをクリックします。

標準のインストール先は，次に示すディレクトリです。

Windowsのインストール先ドライブ：¥Program Files¥HITACHI¥hirdbds

上記のディレクトリ以外にインストールする場合は，［参照...］ボタンをクリックして，インストール先のディレクトリ※1を指定します。指定したディレクトリがない場合，作成するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

セットアップ方法を選択し，［次へ>］ボタンをクリックします。

［標準］を選択すると，反映側Datareplicator，抽出側Datareplicator，運用管理※2がインストールされます。

［コンパクト］を選択すると，反映側Datareplicator，抽出側Datareplicatorがインストールされます。

［カスタム］を選択すると，インストールするコンポーネントを選べます。

登録するプログラムフォルダ名又はグループ名として［HiRDB Datareplicator］が表示されるので，［次へ>］ボタンをクリックします。

表示されている名前以外のグループを登録する場合は，名前を指定します。また，既存のグループに登録する場合は，既存のグループの中から選択します。

ファイルのコピーを開始する前に現在の設定が表示されるので，［次へ>］ボタンをクリックします。

Datareplicatorのインストールが開始します。

Datareplicatorのインストールが完了したら，いったんWindowsを再起動します。

注※1

指定できるドライブは，ローカルドライブだけです。ネットワークドライブは指定しないでください。

注※2

既に運用管理をインストールしている状態でインストールすると，ファイルのコピーでエラーになることがあります。エラーになったときは，SNMPサービスをいったん停止してから再インストールしてください。

2.6.4　インストール時に登録される内容

インストール時に登録される内容を次に示します。

(1)　サービス

インストール時に登録されるサービスの種類，及び［コントロールパネル］の［サービス］アイコンを開いたときに表示される名称とスタートアップの設定を次の表に示します。

表2‒15　インストール時に登録されるサービス

種　類

表示される名称

スタートアップの種類※

ログオン※

抽出サービス

HiRDB Datareplicator

（Source Site）

手動

システムアカウント

ノードマスタプロセス起動サービス

HiRDB Datareplicator

（Source Site NMT）

手動

システムアカウント

反映サービス

HiRDB Datareplicator

（Target Site）

手動

システムアカウント

状態監視サービス

HiRDB Datareplicator

（Agent）

手動

システムアカウント

注※

インストール後にコントロールパネルの［サービス］アイコンを開いて変更できます。システムアカウント以外にAdministrators権限を持つユーザのアカウントに変更できます。

(2)　アイコン

［HiRDB Datareplicator］フォルダ又はグループに，はじめにお読みいただくファイル（Datareplicatorのインストールディレクトリ下の¥Readme.txt）のアイコンが登録されます。

アンインストールは，［コントロールパネル］の［アプリケーションの追加と削除］アイコンを使うため，アンインストールプログラムのアイコンは登録されません。

(3)　システムの環境変数

環境変数PATHにDatareplicatorのコマンドライブラリの名称が追加されます。コマンドライブラリの名称を次に示します。

　　　　　Datareplicatorのインストールディレクトリ¥bin

2.6.5　インストール完了後に必要な作業

抽出側Datareplicatorの場合，インストール完了後に次に示す作業をしてください。

ノードマスタプロセス起動サービスのサービス名「hdenmserv」を，Windowsのシステムディレクトリ¥drivers¥etc¥services（これ以降，servicesファイルと表記します）に設定します。

設定方法と形式については，「2.9　通信環境の設定（Windows）」を参照してください。

ノードマスタプロセス起動サービスが自動で開始するように，次に示す手順で設定します。

［コントロールパネル］にある［サービス］アイコンを開きます。

［サービス］から「HiRDB Datareplicator（Source Site NMT）」を選択します。

［スタートアップ］ボタンをクリックします。

［サービス］の［スタートアップの種類］で［自動］を選択します。

［OK］ボタンをクリックします。

注意事項

servicesファイルは，Windowsを終了又は再起動する前に必ず設定してください。設定しないと，Windowsの起動時にノードマスタプロセス起動サービスがエラーになります。

また，抽出側HiRDBがHiRDB/パラレルサーバのときは，抽出側Datareplicatorが動作するすべてのHiRDBノード上で，ノードマスタ起動サービスの自動起動を実行してください。

2.6.6　Datareplicatorのアンインストール

Datareplicatorをアンインストールする手順を次に示します。

アンインストールを実行する前に，［HiRDB Datareplicator］のサービスはすべて終了させてください。

［コントロールパネル］にある［アプリケーションの追加と削除］アイコンを開きます。

［インストールと削除］タブを選択します。

インストールされているアプリケーションの一覧から［HiRDB Datareplicator］を選択して，［追加と削除...］ボタンをクリックします。

画面の指示に従って，［はい］ボタンをクリックします。

アンインストールが終了したら，［OK］ボタンをクリックします。

2.7　ディレクトリ構成（Windows）

Windows版Datareplicatorが使うファイルには，インストール時に自動的に作成されるファイル，システム環境を設定する定義ファイル，及びDatareplicatorの初期起動時に自動的に作成されるファイルがあります。

ここでは，Windows版Datareplicatorのディレクトリ構成について説明します。

2.7.1　Datareplicatorのインストール時に作成されるディレクトリ

Windows版Datareplicatorのインストール時に作成されるディレクトリを図2-4に，ファイルの内容を表2-16に示します。このディレクトリは，抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicatorで共通です。

図2‒4　Datareplicatorに関連するディレクトリとファイル

表2‒16　Datareplicatorのインストール時に作成されるディレクトリとファイルの内容

作成タイミング

ディレクトリとファイル名

内容

インストール時

¥bin¥

Datareplicatorのコマンドがあるディレクトリ

¥include¥

UOC作成用ヘッダファイル

¥lib¥

Datareplicatorの共用ライブラリとメッセージファイル

¥lib¥maptable¥

Datareplicatorの文字コード変換用マッピングテーブルのディレクトリ

¥lib¥usermap¥

ユーザが作成した文字コード変換用マッピングテーブルを格納するディレクトリ

¥sample¥

Datareplicator定義のサンプルとユーザオウンコーディングのサンプル※

¥tmp¥

Datareplicatorの作業用ディレクトリ

注※

Datareplicator定義テンプレートのファイル名については「5.13.2　抽出側Datareplicatorの定義の例」又は「5.13.3　反映側Datareplicatorの定義の例」を，ユーザオウンコーディングのサンプルのファイル名については「8.1.7　反映情報編集UOCのサンプル」，「8.2.6　列データ編集UOCのサンプル」，及び「8.3.6　送信データUOCのサンプル」を参照してください。

2.7.2　抽出側Datareplicatorのディレクトリ構成

抽出側Datareplicatorのディレクトリ構成を図2-5に，ファイルの内容を表2-17に示します。

図2‒5　抽出側Datareplicatorのディレクトリ構成（Windows）

注※

Datareplicatorの定義を格納する，任意のディレクトリを示す環境変数です。

表2‒17　抽出側Datareplicatorのディレクトリとファイルの内容

作成タイミング

ディレクトリとファイル名※1※2

内容

ユーザが作成

%HDEPATH%¥hdeenv

抽出システム定義ファイル

任意の名称

抽出環境定義ファイル

任意の名称

送信環境定義ファイル

任意の名称

抽出定義ファイル

抽出システム定義ファイルのfile_dupenvオペランドに指定したファイル名

二重化定義ファイル

抽出側

Datareplicator

の初期起動時

%HDEPATH%¥hde_prpfile

抽出定義プリプロセスファイル

任意の名称_サーバ名

抽出情報キューファイル

%HDEPATH%¥mststatus

抽出マスタステータスファイル

%HDEPATH%¥sts_サーバ名

抽出サーバステータスファイル

%HDEPATH%¥msterrfile1

%HDEPATH%¥msterrfile2

抽出マスタエラー情報ファイル

%HDEPATH%¥errfile1 ※3

%HDEPATH%¥errfile2

抽出ノードマスタエラー情報ファイル

%HDEPATH%msttrc.trc1

%HDEPATH%msttrc.trc2

抽出マスタトレースファイル

%HDEPATH%exttrc.trc1 ※4

%HDEPATH%exttrc.trc2

抽出ノードマスタトレースファイル

%HDEPATH%¥hde_サーバ名

データ連動用連絡ファイル

任意の名称 ※5

コマンドログファイル

注※1

各ディレクトリは，任意のローカルドライブの下に作成します。

注※2

環境変数 HDEPATHは，Datareplicatorの定義を作成する任意のディレクトリを示します。

注※3

抽出システム定義のerrfile_uniqueオペランドにtrueを指定すると，ファイル名に「_ホスト名」が付きます（ファイル名が「errfile1_ホスト名」と「errfile2_ホスト名」になります）。

注※4

抽出システム定義のerrfile_uniqueオペランドにtrueを指定すると，ファイル名に「_ホスト名」が付きます（ファイル名が「exttrc_ホスト名.trc1」と「exttrc_ホスト名.trc2」になります）。

注※5

コマンドログファイル名は，環境変数 hde_command_log_fileに絶対パス名又は相対パス名で指定します。相対パス名で指定すると，「%HDEPATH%¥相対パス名」が絶対パス名として仮定されます。環境変数 hde_command_log_fileの指定を省略すると，コマンドログファイル名として%HDEPATH%¥hdecmdlogが仮定されます。

実際のコマンドログファイル名は，指定した名称の最後に「1」又は「2」が付けられます。実際のコマンドログファイル名の長さが「OSのパスの最大長−1」を超えないように指定してください。

2.7.3　反映側Datareplicatorのディレクトリ構成

反映側Datareplicatorのディレクトリ構成を図2-6に，ファイルの内容を表2-18に示します。

図2‒6　反映側Datareplicatorのディレクトリ構成（Windows）

注※

Datareplicatorの定義を格納する，任意のディレクトリを示す環境変数です。

表2‒18　反映側Datareplicatorのディレクトリとファイルの内容

作成タイミング

ディレクトリとファイル名※1※2

内容

ユーザが作成

%HDSPATH%¥hdsenv

反映システム定義ファイル

任意の名称

反映環境定義ファイル

任意の名称

反映定義ファイル

抽出システム定義ファイルのfile_dupenvオペランドに指定したファイル名

二重化定義ファイル

反映側

Datareplicator

の初期起動時

任意の名称

反映情報キューファイル

任意の名称

反映ステータスファイル

%HDSPATH%hdsinitstate

反映マスタステータスファイル

%HDSPATH%¥errfile1

%HDSPATH%¥errfile2

反映エラー情報ファイル

%HDSPATH%reftrc.trc1

%HDSPATH%reftrc.trc2

反映トレースファイル

任意の名称

未反映情報ファイル

任意の名称※3

コマンドログファイル

ユーザが作成

任意の名称

更新情報定義ファイル※4

ユーザが転送

任意の名称

SAMファイル※5

更新情報入力コマンドの実行時

更新情報入力コマンドの実行ディレクトリ¥unextfile_データ連動識別子

抽出対象外データ格納ファイル※6

注※1

各ディレクトリは，任意のローカルドライブの下に作成します。

注※2

環境変数 HDSPATHは，Datareplicatorの定義を作成する任意のディレクトリを示します。

注※3

コマンドログファイル名は，環境変数 hds_command_log_fileに絶対パス名又は相対パス名で指定します。相対パス名で指定すると，「%HDSPATH%¥相対パス名」が絶対パス名として仮定されます。環境変数 hds_command_log_fileの指定を省略すると，コマンドログファイル名として%HDSPATH%¥hdscmdlogが仮定されます。

実際のコマンドログファイル名は，指定した名称の最後に「1」又は「2」が付けられます。実際のコマンドログファイル名の長さが「OSのパスの最大長−1」を超えないように指定してください。

注※4

更新情報定義ファイルは， SAMファイルを使うメインフレーム側DBのうち， PDMII E2のデータを抽出する反映側Datareplicatorで作成します。それ以外の場合は，作成する必要はありません。

注※5

メインフレーム側の更新情報抽出SAMファイルが，ファイル転送プログラムで転送されてきます。SAMファイルは， SAMファイルを使うメインフレーム側DB（PDMII E2，RDB1 E2）とデータ連動する反映側Datareplicatorの場合に作成します。それ以外の場合は必要ありません。

注※6

抽出対象外データ格納ファイルは，更新情報入力コマンドを実行するたびに作成／再作成されます。ファイル名は，unextfile_に更新情報入力コマンドの実行時に指定したデータ連動識別子が付いた名称になります。

2.8　環境変数の設定（Windows）

抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicatorの環境変数をシステム環境変数に設定する方法と設定する内容について説明します。

環境変数は，次に示す手順で設定してください。

［コントロールパネル］にある［システム］アイコンを開きます。

［システム］ダイアログボックス中の［環境］タブを選んでから［変数］と［値］を設定して，［設定］ボタンをクリックします。環境変数は，システム環境変数にだけ設定してください。

Datareplicatorをインストールしてから環境変数を設定した場合は，いったんWindowsを再起動する必要があります。この手間を防ぐため，Datareplicatorをインストールする前に環境変数を設定しておくと，再起動が1回で済みます。

環境変数を確認するときは，コントロールパネルなどでシステム環境変数を確認してください。

2.8.1　抽出側Datareplicatorの環境変数

抽出側Datareplicatorの環境変数の設定内容を次の表に示します。

表2‒19　抽出側Datareplicatorの環境変数の設定内容

環境変数

設定内容

PATH

次に示すパスを追加します。

抽出側Datareplicatorのインストールディレクトリ¥bin※1

%PDDIR%¥bin※2

%PDDIR%client¥utl※2

TZ

抽出側Datareplicatorのメッセージ出力時のタイムゾーンを指定します。HiRDBのシステム定義に指定した内容と合わせてください。

PDDIR※3※4

抽出側HiRDBの運用ディレクトリを指定します。

PDCONFPATH※3※4

抽出側HiRDBのシステム定義ファイルを格納するディレクトリを指定します。

PDNAMEPORT※3

抽出側HiRDBのポート番号を指定します。

PDHOST※3

抽出側HiRDBのホスト名を指定します。

PDUSER

抽出側HiRDBの接続ユーザを指定します。

HDEPATH

抽出側Datareplicatorの運用ディレクトリを指定します。このディレクトリ下に抽出側Datareplicatorの定義ファイル，ステータスファイル，エラー情報ファイルを作成します。さらに，このディレクトリは抽出側Datareplicatorのコアファイル（プロセス全体のダンプファイル）の出力先になります。

なお，Windowsの場合は運用ディレクトリ名に丸括弧を使用できます。

注意

抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicatorが同じマシン上にある場合には，環境変数HDEPATHとHDSPATHとで同じディレクトリを指定しないでください。

抽出側HiRDBが複数のサーバマシンから構成されるパラレルサーバの場合，それぞれのサーバマシン上の抽出側Datareplicatorの運用ディレクトリを同一にしてください。

HDE_BIN_COL_MAXLEN

Datareplicator内部で扱うBLOB型の列の定義長を，実際の定義長よりも小さい値で指定します（単位：キロバイト）。定義長は2GB以上でも実際に扱うデータは小さいBLOB型の列の場合，表を再定義することなくデータ連動できるようになります。

注意

この環境変数に指定された値は，hdeprepコマンド実行時に有効になります。

指定するBLOB型の列の定義長は，262,143KB以内にしてください。

この環境変数に指定された値は，抽出対象となるすべてのBLOB型の列に対して有効となります。

この環境変数に指定した定義長を超えるBLOB型の列が検出された場合の処理については，「6.4.3(4)　環境変数HDE_BIN_COL_MAXLENについての注意」を参照してください。

注※1

コマンドライブラリの名称として，インストール時に設定されます。詳細については，「2.6.4　インストール時に登録される内容」を参照してください。

注※2

抽出側HiRDBを標準セットアップしている場合は，インストール時に設定されます。抽出側HiRDBを識別子付きセットアップしている場合は，必ず設定してください。

注※3

抽出側HiRDBの環境変数です。HiRDBの設定内容については，マニュアル「HiRDB システム導入・設計ガイド」を参照してください。

注※4

抽出側HiRDBがパラレルサーバで，さらにサーバマシンごとに異なる設定をしている場合には，抽出システム定義でサーバマシンごとに個別に定義できます。抽出システム定義での個別の定義を省略すると，そのサーバマシン下の抽出側Datareplicatorでは，抽出側Datareplicatorのコマンドを実行するユーザの環境に対して設定した環境変数の値に従います。

2.8.2　反映側Datareplicatorの環境変数

反映側Datareplicatorの環境変数の設定内容を次の表に示します。

表2‒20　反映側Datareplicatorの環境変数の設定方法

環境変数

設定内容

PATH

反映側Datareplicatorのコマンドライブラリの名称を指定します。※1

TZ

反映側Datareplicatorのメッセージ出力時のタイムゾーンを指定します。HiRDBのシステム定義に指定した内容と合わせてください。

PDDIR※2

反映側HiRDBの運用ディレクトリを指定します。

PDNAMEPORT※2

反映側HiRDBのポート番号を指定します。

PDHOST※2

反映側HiRDBのホスト名を指定します。

HDSPATH

反映側Datareplicatorの運用ディレクトリを指定します。このディレクトリ下に反映側Datareplicatorの定義ファイル，ステータスファイル，エラー情報ファイルを作成します。さらに，このディレクトリは反映側Datareplicatorのコアファイル（プロセス全体のダンプファイル）の出力先になります。

なお，Windowsの場合は運用ディレクトリ名に丸括弧を使用できます。

注意

抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicatorが同じマシン上にある場合は，環境変数HDEPATHとHDSPATHとで同じディレクトリを指定しないでください。

HDS_MST_STDCLOSE

反映側Datareplicatorで，標準入力，標準出力，及び標準エラー出力をクローズするかどうかを指定します。

この環境変数を省略又は「TRUE」を指定：

反映側Datareplicatorで，標準入力，標準出力，及び標準エラー出力をクローズします。

「FALSE」を指定：

反映側Datareplicatorで，標準入力，標準出力，及び標準エラー出力をクローズしません。

「FALSE」を指定した場合，反映情報編集UOCで標準入力，標準出力，及び標準エラー出力を使用できます。

この環境変数を設定しないまま反映情報編集UOCで標準入力，標準出力，又は標準エラー出力を使用した場合，反映が正常に実行されないおそれがあります。反映情報編集UOCで標準入力，標準出力，又は標準エラー出力を使用する場合は，必ずこの環境変数に「FALSE」を設定してください。

HDS_RFI_ELANG※3

hdsrefinfmコマンドを実行する際の抽出側システムの文字コードを指定します。

指定されていない場合は，反映ステータスファイルを基に自動判別します。ただし，反映側の初期化直後に定義情報を表示する場合は，自動判別できません。自動判別できない場合は，ja_JP.SJISを仮定します。

HDS_RFI_PLANG※3

hdsrefinfmコマンドを実行する際の反映側システムの文字コードを指定します。

指定されていない場合は，ja_JP.SJISを仮定します。

HDSCLTWAITTIME

HiRDBのクライアント環境定義PDCWAITTIME（クライアントの最大待ち時間）とPDSWAITTIME（サーバの最大待ち時間）※4の設定値を，反映側Datareplicatorで有効にするかどうかを指定します。

この環境変数の指定は任意のため，指定する必要がない場合は省略することをお勧めします。

「USER」を指定：

HiRDBのクライアント環境定義の値を有効にします。

「REPL」を指定：

HiRDBのクライアント環境定義の値を無効にして，次の値を設定します。

PDCWAITTIME

0（応答があるまで待ち続ける）を設定します。

PDSWAITTIME

反映システム定義commit_wait_timeオペランドの値※5＋600（秒）を設定します。

反映トランザクション同期機能を使用している場合は，反映システム定義syncwait_limit_timeオペランドの値＋600（秒）を設定します。

なお，設定値が65,535を超える場合は65,535が設定されます。

この環境変数を省略した場合

反映情報編集UOCを実行するときは「USER」の指定値が仮定され，反映SQLプロセスを実行するときは「REPL」の指定値が仮定されます。

「USER」を指定する場合

HiRDBのクライアント環境定義PDCWAITTIMEとPDSWAITTIMEには，次のオペランドの指定値より大きな値を設定してください。

PDCWAITTIME

HiRDBのpd_lck_wait_timeoutオペランド

PDSWAITTIME

反映システム定義のcommit_wait_timeオペランド及びsyncwait_limit_timeオペランド

PDCWAITTIMEとPDSWAITTIMEに設定した値が小さいと，HiRDBの監視時間を超えてしまうことがあります。この場合，反映側DatareplicatorのプロセスはSQLエラーを検知して異常終了します。

注※1

コマンドライブラリの名称は，インストール時に設定されます。詳細については，「2.6.4　インストール時に登録される内容」を参照してください。

注※2

反映側HiRDBの環境変数です。環境変数の設定内容については，マニュアル「HiRDB システム導入・設計ガイド」を参照してください。

注※3

HDS_RFI_ELANG，及びHDS_RFI_PLANGの指定値を次に示します。

環境変数

文字コード

JIS8/シフトJIS

EUC

Unicode（UTF-8）

EBCDIC/KEIS

EBCDIK/KEIS

HDS_RFI_ELANG

ja_JP.SJIS

ja_JP.UJIS

ja_JP.UTF8

EBCDIK

HDS_RFI_PLANG

ja_JP.SJIS

ja_JP.UJIS

ja_JP.UTF8

−

（凡例）

−：該当しません。

注※4

HiRDBのクライアント環境定義PDSWATCHTIMEは対象外です。HiRDBのクライアント環境定義に指定した値が常に有効となります。

注※5

反映環境定義のcommit_wait_timeオペランドを指定している場合は，反映環境定義に指定した値が有効になります。

2.9　通信環境の設定（Windows）

Datareplicatorを実行する前に，通信環境を設定する必要があります。ここでは，通信環境の設定内容について説明します。

2.9.1　サービス名の登録

servicesファイル（Windowsのシステムディレクトリ¥drivers¥etc¥services）に，次に示す形式でサービス名とポート番号を指定します。

　　　　　サービス名　ポート番号/tcp

(1)　抽出側Datareplicatorの場合

抽出側Datareplicatorでservicesファイルに指定する内容を次の表に示します。

表2‒21　抽出側Datareplicatorでservicesファイルに指定する内容

サービス名

ポート番号※1

設定するサーバマシン

抽出側HiRDBがシングルサーバの場合

抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合

反映側システムとの通信で使うサービス名を任意の名称で指定します。

送信環境定義のhdeserviceオペランドにも，同じ名称を指定してください。

システム内で使える任意の番号を指定します。

反映側システムと同じ番号を指定してください。

シングルサーバを定義したサーバマシン

バックエンドサーバを定義したすべてのサーバマシン※2

抽出マスタプロセスと抽出ノードマスタプロセスとの通信で使うサービス名「hdenmserv」を指定します。

名称は変更できません。

インストール完了後，Windowsを終了又は再起動する前に指定してください。

システム内で使える任意の番号を指定します。

ポート番号は，システムマネジャのサーバとバックエンドサーバのサーバとで同じにしてください。

シングルサーバを定義したサーバマシン

システムマネジャを定義したサーバマシン

バックエンドサーバを定義したすべてのサーバマシン※2

注※1

既にservicesファイルに登録してあるポート番号や，ほかのソフトウェアで使うポート番号は指定できません。

注※2

抽出側DBがないバックエンドサーバも含みます。

(2)　反映側Datareplicatorの場合

反映側Datareplicatorでservicesファイルに指定する内容を次の表に示します。

表2‒22　反映側Datareplicatorでservicesファイルに指定する内容

サービス名

ポート番号※

抽出側システムとの通信で使うサービス名を任意の名称で指定します。

反映システム定義のhdsserviceオペランドにも同じ名称を指定してください。

システム内で使える，任意の番号を指定します。

抽出側システムと同じ番号を指定してください。

注※

既にservicesファイルに登録してあるポート番号や，ほかのソフトウェアで使っているポート番号は指定できません。

2.9.2　ホスト名の登録

反映側システムとの通信で使うホスト名を抽出側システムのhostsファイル（Windowsのシステムディレクトリ ¥drivers¥etc¥hosts）に登録します。

登録する形式を次に示します。シングルサーバを定義したサーバマシン，又はバックエンドサーバを定義したすべてのサーバマシンで登録してください。

　　　　　IPアドレス　ホスト名

IPアドレスには任意のアドレスを，ホスト名には任意の名称を指定します。ただし，既にhostsファイルに登録してあるIPアドレスやホスト名は指定できません。

2.9.3　Windows Terminal Serviceの使用

Windows Terminal Serviceを使用してDatareplicatorの運用・操作ができます。これによって，遠隔地のマシンや，コンソールがないマシンに対してもDatareplicatorの運用・操作が可能となります。Windows Terminal Serviceの詳細については，OSのマニュアルを参照してください。

Windows Terminal Serviceには，コンソールセッションと仮想セッションがあります。

コンソールセッション

操作するサーバの入出力デバイス（ディスプレイ，キーボード，マウスなど）をターミナルサーバのクライアントのデバイスに切り替えるセッションです。主な注意事項を次に示します。

サーバへリモートデスクトップ接続するコマンドに，/consoleオプションを付けて起動します。

クライアント及びサーバの中で1個のセッションしか作成できません。

（元の画面は操作不可の状態（ログオフ状態）となります）

Windows 2000，Windows Vista，及びWindows Server 2008ではサポートしていません。

仮想セッション

操作するサーバをバックグラウンドで操作する（クライアント操作用の画面をバックグラウンドに作成する）セッションです。主な注意事項を次に示します。

サーバへリモートデスクトップで接続するコマンドをオプションなしで起動します。

複数作成可能です。

(1)　DatareplicatorのバージョンとWindows Terminal Serviceの使用可否

Datareplicatorのバージョンによって，Windows Terminal Serviceを使用できない場合があります。DatareplicatorのバージョンとWindows Terminal Serviceの使用可否を次の表に示します。

表2‒23　DatareplicatorのバージョンとWindows Terminal Serviceの使用可否

Datareplicatorのバージョン

コンソールセッション

仮想セッション

08-00以前

△

×

08-01以降

○

○

（凡例）

○：使用できます。

△：Windows Server 2003の場合だけ使用できます。

×：使用できません。

(2)　セキュリティ上の注意事項

Windows Terminal Serviceを使用した場合，サーバのコンソールがログインしていない状態であっても，クライアント側の画面がログインした状態の場合があります。このため，サーバ及びクライアントに次の設定又は運用を行うなどの注意が必要となります。

スクリーンセーバーのパスワードによる保護を付ける

クライアントからの操作が終了した場合，ログオフする

2.10　Windows Vista，及びWindows Server 2008の場合の動作環境

Windows Vista，及びWindows Server 2008の場合，動作環境がほかのWindowsとは異なることがあります。この節では，Windows Vista，及びWindows Server 2008の場合のDatareplicatorの動作環境について説明します。

2.10.1　コマンドの実行

Windows Vista，及びWindows Server 2008には，UAC（User Account Control）というセキュリティ機能があります。UACを利用している場合，普段は必要最低限の権限で作業し，システム設定などの管理者権限が必要な作業をするときだけ，権限を昇格させます。UACの詳細については，OSのマニュアルを参照してください。

UACを利用している場合，Datareplicatorでコマンドを実行するとき，「管理者として実行」したコマンドプロンプトかどうかによって，動作が異なります。

「管理者として実行」したコマンドプロンプトの場合

コマンドプロンプト起動時に，操作の続行を許可するかどうかの確認ダイアログが表示されます。確認ダイアログで操作の続行を許可すると，コマンドプロンプトが起動します。その後は，従来と同じようにコマンドプロンプト上でコマンドを実行できます。

「管理者として実行」したコマンドプロンプトではない場合

コマンドプロンプト起動時には確認ダイアログは表示されません。代わりに，コマンドプロンプト上でコマンドを実行するたびに，プログラムのアクセスを許可するかどうかの確認ダイアログが表示されます。確認ダイアログでプログラムのアクセスを許可すると，コマンドプロンプト上でコマンドを実行できます※。

注※

一部のコマンドは，処理結果のコマンドプロンプトが消えてしまうなどして，正常に実行できません。このため，通常は「管理者として実行」したコマンドプロンプトでコマンドを実行することをお勧めします。

2.10.2　コマンド名の変更

Windows Vista，及びWindows Server 2008の場合，ほかのOSとコマンド名が異なるコマンドがあります。OSによってコマンド名が異なるコマンドを次の表に示します。

表2‒24　OSによってコマンド名が異なるコマンド

Windows Vista及びWindows Server 2008以外の場合

Windows Vista及びWindows Server 2008の場合

setup_tool1

set_tool1

setup_tool2

set_tool2

unsetup_tool

unset_tool

2.10.3　JIS 第3水準・第4水準の文字のサポート

Windows Vista，及びWindows Server 2008でサポートされているJIS 第3水準・第4水準の文字をデータ連動するには，次に示す条件をすべて満たす必要があります。

表2‒25　JIS 第3水準・第4水準の文字をデータ連動する条件（Windows限定）

環境

条件

OS

Windows Vista，及びWindows Server 2008

DB

HiRDB バージョン08-02以降

Datareplicator

Datareplicator バージョン08-01以降

抽出システム定義のdblocaleオペランドの指定値

utf-8

反映システム定義のdblocaleオペランドの指定値

注

上記の条件を満たしていない場合は，未定義の文字として空白に変換されたり，正しく表示されなかったりします。

2.11　Datareplicatorのバージョンアップ

Datareplicatorをバージョンアップする方法について説明します。バージョンアップ時は，Datareplicatorを初期化する必要があります。

なお，Datareplicatorをバージョンダウンする場合の方法については，「付録D Datareplicatorのバージョンダウン」を参照してください。

2.11.1　バージョンアップ時の注意

HiRDB/パラレルサーバでDatareplicatorを使うときは，システムマネジャ及びすべてのバックエンドサーバのDatareplicatorでバージョンを合わせてください。

2.11.2　バージョンアップの手順

Datareplicatorをバージョンアップする手順について説明します。ここで示す手順は，HiRDBのバージョンアップが済んでいることが前提です。

HiRDBとDatareplicatorを正常終了します。HiRDB/パラレルサーバのときは，すべてのサーバを正常終了してください。

バージョンアップするDatareplicatorをインストールします。Datareplicatorの各種ファイル（定義ファイル，ステータスファイルなど）の内容を引き継いで使うときは，定義の内容を確認してください。

2.11.3　バージョンアップ時の注意

バージョンアップ後に注意することを次に示します。

バージョンアップ後に初めてDatareplicatorを開始するときに必ず初期開始を実行してください。

32ビット版Datareplicatorから64ビット版Datareplicatorにバージョンアップした場合，UOCの修正が必要です。

UNIX版の場合，long型は8バイトの整数として認識されます。そのため，long型はint型に修正してください。

ポインタは8バイトとなります。UOC内でポインタの長さを特に意識した処理がなければ，修正の必要はありません。

long型を使用した埋込み変数の宣言はできません。埋込み変数のlong型はint型に修正してください。

反映情報編集UOCを使用している場合には，バージョンアップ後，反映情報編集UOCを再リンケージしてください。リンケージ手順の詳細は，「8.1.2　反映情報編集UOCの作成手順（UNIX）」を参照してください。

2.12　syslogfileの信頼性向上と文字コード変換（Linux版限定）

Linux版でデータ連動をする場合，拡張SYSLOG機能※を適用できます。拡張SYSLOG機能をインストールして，機能を適用することで，syslogfileの信頼性向上，及びsyslogfileの文字コード変換ができます。

注※

拡張SYSLOG機能は，Linuxのサポートサービス（SD-LS100-FR1N1又はSD-LS200-FR1N1）で提供されるプログラムです。

2.12.1　syslogfileの信頼性向上

syslogfileに大量にメッセージが出力され，メモリ不足になった場合など，メッセージが正しくsyslogfileに出力されないで，消失するおそれがあります。syslogfileへのメッセージ出力に失敗したとき，出力をリトライします。これによって，メッセージの消失を防ぎます。

前提条件

この機能を適用できるLinuxのバージョンと拡張SYSLOG機能のバージョンを次の表に示します。

表2‒26　Linuxのバージョンと拡張SYSLOG機能の対応

Linuxのバージョン

拡張SYSLOG機能のバージョン

RedHat Enterprise Linux 4 Update 3 (IPF)

01-00以降

RedHat Enterprise Linux 4.5 (IPF)

01-01以降

RedHat Enterprise Linux 4 Update 3 (x86)

01-02以降

RedHat Enterprise Linux 4.5 (x86)

RedHat Enterprise Linux 4.5 (EM64T)

RedHat Enterprise Linux 5.1 (IPF)

02-00以降

RedHat Enterprise Linux 5.1 (x86)

RedHat Enterprise Linux 5.1 (EM64T)

2.12.2　syslogfileの文字コード変換

syslogfileに出力するメッセージの文字コードをSJISからUTF-8に変換できます。

ただし，Datareplicatorの運用コマンドのプロセスがsyslogfileに出力するメッセージは，文字コード変換の対象となりません。

文字コードを変換することで，syslogfileに出力されるメッセージの文字コードがUTF-8に統一されるため，次のメリットがあります。

メッセージの監視や管理が容易になる

syslogfileを参照するとき，メッセージが文字化けしない

前提条件

syslogfileの文字コード変換を行うためには，次の条件をすべて満たす必要があります。

Linux，拡張SYSLOG機能，及び日立コード変換のバージョンの組み合わせが次の表に示す組み合わせと一致する

表2‒27　Linuxのバージョンと，拡張SYSLOG機能，及び日立コード変換のバージョン

Linuxのバージョン

拡張SYSLOG機能のバージョン

日立コード変換のバージョン

RedHat Enterprise Linux 5.1 (IPF)

拡張SYSLOG機能 02-00以降

日立コード変換-Runtime(64) 02-03以降

RedHat Enterprise Linux 5.1 (x86)

拡張SYSLOG機能 02-01以降

日立コード変換-Runtime 02-03以降

RedHat Enterprise Linux 5.1 (EM64T)

32ビットアドレッシングモード

拡張SYSLOG機能 02-01以降

日立コード変換-Runtime 02-05以降

RedHat Enterprise Linux 5.1 (EM64T)

64ビットアドレッシングモード

日立コード変換-Runtime(64) 02-05以降

抽出システム定義及び反映システム定義のdblocaleオペランドにsjisを指定し，msglocaleオペランドにsjis-japanese又はenglishを指定している

2.12.3　注意事項

Datareplicatorを開始する前に拡張SYSLOG機能（syslogfileの文字コード変換を行う場合は日立コード変換も同様）をインストールしておく必要があります。Datareplicatorの稼働中にインストールしても，拡張SYSLOG機能は適用されません。

拡張SYSLOG機能をインストールしている場合，抽出マスタプロセス，抽出ノードマスタプロセス，反映マスタプロセス起動時にKFRB00562-Iメッセージがsyslogfileに出力されます。

反映情報編集UOCを使用する場合は，「8.1.6(9)　拡張SYSLOG機能に関する注意事項」を参照してください。

3　データ連動機能

この章では，Datareplicatorで実現できるデータ連動のパターン，データ連動の抽出処理と反映処理，及びDatareplicatorが提供する機能について説明します。

3.1　連動パターン

Datareplicatorでデータ連動できるパターンについて説明します。ここで説明する連動パターンは，抽象データ型を使ったデータ連動の場合を含みます。連動パターンの設計については「4.2　連動パターンの設計」を参照してください。

ここでは，リレーショナル型からリレーショナル型へ反映する場合の例で説明しています。

3.1.1　同一形式の表にデータ連動するパターン

同一形式の表にデータ連動するパターンの例について説明します。

(1)　すべて同一の表に反映する例

抽出対象表を，形式，表名，列名などがすべて同一の表に反映する例を次の図に示します。

図3‒1　すべて同一の表に反映する例

(2)　表名，又は列名を変更して反映する例

抽出対象表の表名，又は列名を変更して反映する例を次の図に示します。

図3‒2　表名，又は列名を変更して反映する例

3.1.2　別形式の表にデータ連動するパターン

別形式の表にデータ連動するパターンの例について説明します。

(1)　列を並べ替えて反映する例

抽出対象表の列を並べ替えて反映するパターンの例を次の図に示します。列を並べ替える場合，抽出側システム，又は反映側システムのどちらかで定義します。

図3‒3　列を並べ替えて反映する例

(2)　一部の列を反映する例

抽出対象表の一部の列を反映する例を次の図に示します。一部の列を反映する場合，抽出側システム，又は反映側システムのどちらかで定義します。

図3‒4　一部の列を反映する例

(3)　固定値の列を追加して反映する例

固定値の列を追加して反映する例を次の図に示します。固定値の列を追加して反映する場合，反映側システムで定義します。

図3‒5　固定値の列を追加して反映する例

3.1.3　1表からｎ表にデータ連動するパターン

1表からｎ表にデータ連動するパターンの例について説明します。

(1)　複数の表に分割して反映する例

抽出対象表を複数に分割して反映する例を次の図に示します。複数の表に分割して反映する場合，抽出側システム，又は反映側システムのどちらかで定義します。また，抽出側システムの定義によって，別の反映先に分割して反映することもできます。

図3‒6　複数の表に分割して反映する例

3.1.4　ｎ表から1表にデータ連動するパターン

ｎ表から1表にデータ連動するパターンの例について説明します。

(1)　複数の表を一つの表に反映する例

複数の表を一つの表に反映する例を次の図に示します。複数の表を一つの表に反映する場合，反映側システムで定義します。

図3‒7　複数の表を一つの表に反映する例

3.1.5　送信行を選択してデータ連動するパターン

送信行を選択してデータ連動するパターンの例について説明します。

(1)　送信行を選択して反映する例

抽出側システムの更新情報のうち，条件に該当する更新情報だけを選んで反映するパターンです。複数の反映側システムごとに，反映する更新情報の条件を指定できます。反映する更新情報の条件は，抽出定義の送信文（send文）に指定します。

送信行を選択して反映する例を次の図に示します。

図3‒8　送信行を選択して反映する例

3.1.6　ユーザオウンコーディングを使ってデータ連動するパターン

UOCでデータを編集してから反映するデータ連動のパターン例について説明します。UOCについては，「8.　ユーザオウンコーディング」を参照してください。

(1)　UOCで更新情報を任意に加工して反映する例

反映情報編集UOCで更新情報を任意に加工して反映する例を次の図に示します。

図3‒9　 UOCで更新情報を加工して反映する例

(2)　UOCで列データを編集して反映する例

列データ編集UOCを使って，任意の列の更新情報を加工して反映する例を次の図に示します。

図3‒10　 UOCで列を加工して反映する例

3.1.7　更新情報の履歴を時系列順に取得するパターン

更新情報の履歴を時系列順に取得するパターンの例について説明します。

(1)　更新情報のほかに反映日付，反映時間などを時系列順に反映する例

更新情報のほかに反映日付，反映時間などを時系列順に反映する例を次の図に示します。時系列情報を取得する場合，反映側システムで定義します。

図3‒11　更新情報のほかに反映日付，反映時間などを時系列順に取得する例

3.2　抽出側Datareplicatorの抽出処理

抽出側Datareplicatorの抽出処理について説明します。

抽出側DBがメインフレーム側DBのときの抽出処理については，次に示すマニュアルを参照してください。

XDM/SD E2，XDM/RD E2，ADM，PDMII E2，TMS-4V/Sの場合

マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。

SAMファイルを使うメインフレーム側DBの場合

VOS3　PDMII E2，VOS1　PDMII E2，VOS1　RDB1 E2のうち，該当する製品のマニュアルを参照してください。

3.2.1　抽出処理の概要

抽出処理は「抽出」と「送信」に分かれます。抽出処理の概要を次の図に示します。

図3‒12　抽出処理の概要

(1)　抽出

抽出側HiRDBのシステムログファイルから更新情報を抽出して，抽出情報キューファイルに格納します。抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，抽出対象になるバックエンドサーバごとにHiRDBのシステムログファイルが存在するため，バックエンドサーバごとに抽出処理を実行します。このとき，抽出の状態をデータ連動用連絡ファイルと抽出時のステータスファイルに格納します。

抽出中にエラーになったときは，エラーの内容が抽出時のエラー情報ファイルに出力されます。

(2)　送信

抽出情報キューファイルに入っている更新情報を読み出し，指定された送信先の反映側システムに送信します。抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，抽出対象になるバックエンドサーバごとに送信処理を実行します。このとき，送信の状態を抽出時のステータスファイルに格納します。

送信中にエラーになったときは，エラーの内容が抽出時のエラー情報ファイルに出力されます。

3.2.2　抽出処理で使うファイルとプロセス

抽出処理で使うファイルとプロセスについて説明します。

(1)　抽出処理で使うファイル

抽出処理で使うファイルを次に示します。

(a)　HiRDBシステムログファイル

HiRDBでのデータベースの更新情報を格納するファイルです。抽出側Datareplicatorでは，このファイルから更新情報を抽出します。

(b)　抽出情報キューファイル

抽出処理によってHiRDBシステムログファイルから抽出した更新情報が格納されるファイルです。

抽出処理によって抽出された更新情報は順次，抽出情報キューファイルに格納されます。一つの抽出情報キューファイルが満杯になると，格納対象が次のファイルに切り替えられます。これを，スワップといいます。抽出側Datareplicatorでは，このスワップによって大量の更新情報を格納できます。スワップの順番は，抽出環境定義のqufile001〜016オペランドの指定順になります。

また，すべての抽出情報キューファイルが満杯になると，先頭のファイルにスワップされます。スワップ先のファイルの更新情報の送信が終了していない場合はスワップできません。この場合，キューファイルが満杯であることを示すメッセージが出力され，スワップ先のファイルの更新情報の送信が終了するまで，システムログファイルからの更新情報の抽出を停止します。

抽出情報キューファイルへのデータの格納方法を次の図に示します。

図3‒13　抽出情報キューファイルへのデータの格納方法

(c)　データ連動用連絡ファイル

HiRDBでの更新情報のシステムログファイルへの格納状態や，抽出側Datareplicatorでの更新情報のシステムログファイルからの読み込み状態など，抽出処理を実行するために必要なHiRDBとの連絡情報を格納，又は読み込むためのファイルです。

(d)　抽出時のステータスファイル

障害発生時に回復に必要な抽出／送信の状態などが格納されるファイルです。抽出時のステータスファイルには，抽出マスタステータスファイルと，抽出サーバステータスファイルがあります。

(e)　抽出時のエラー情報ファイル

抽出処理や送信処理がエラーになったときに，エラーの詳細情報が出力されるファイルです。抽出時のエラー情報ファイルには，抽出マスタエラー情報ファイルと抽出ノードマスタエラー情報ファイルがあります。

なお，エラー情報ファイルに出力される情報と同様の情報を，syslogファイルにも出力できます。syslogファイルにも出力するかどうかは，抽出システム定義のsyslogoutオペランドで指定します。

(f)　抽出時の稼働トレースファイル

Datareplicatorの稼働状況を取得するファイルです。Datareplicatorの動作や性能についての情報を取得しています。稼働トレースファイルには，抽出マスタトレースファイルと抽出ノードマスタトレースファイルがあります。

(g)　抽出システム定義ファイル

抽出側Datareplicator識別子や，送信先識別子など，抽出側Datareplicator全体の稼働環境の情報を定義するファイルです。

(h)　抽出環境定義ファイル

抽出情報キューファイル名や抽出情報キューファイルのサイズなど，抽出処理の稼働環境の情報を定義するファイルです。

(i)　送信環境定義ファイル

通信のためのサービス名やホスト名など，送信処理の稼働環境の情報を定義するファイルです。

(j)　抽出定義ファイル

抽出対象表，列と更新情報との対応や，更新情報の送信先など，抽出，送信処理の詳細な情報を定義するファイルです。

(k)　抽出定義プリプロセスファイル

hdeprepコマンドを実行して，抽出定義ファイルを内部形式に変換したファイルです。抽出定義プリプロセスファイルへの変換は，抽出側Datareplicatorを起動する前に実行する必要があります。

抽出定義プリプロセスファイルの有効性チェック

抽出側Datareplicatorを起動するとき，抽出定義プリプロセスファイルが有効かどうか自動的にチェックします。次の場合は抽出側Datareplicatorの起動処理が中断されます。

抽出定義プリプロセスファイルの作成日付が抽出マスタステータスファイルの作成日時よりも古い場合（KFRB00713-Eメッセージが出力される）

hdeprepコマンドを実行した後に，抽出対象表の表定義を変更している場合（KFRB00866-Eメッセージが出力される）

ただし，環境変数のPDUSERを省略したり，パスワードの指定を省略したりしてHiRDBに接続できない場合は，KFRB00868-Wメッセージが出力され，抽出定義プリプロセスファイルの有効性をチェックしないまま抽出側Datareplicatorが起動されます。

(l)　コマンドログファイル

Datareplicatorのコマンドを実行した日付と時間の履歴を格納するファイルです。

(2)　抽出処理のプロセス構成

抽出側HiRDBがシングルサーバの場合の抽出処理のプロセス構成を図3-14に，抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合の抽出処理のプロセス構成を図3-15に示します。

図3‒14　抽出処理のプロセス構成（抽出側HiRDBがシングルサーバの場合）

図3‒15　抽出処理のプロセス構成（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合）

(a)　抽出コマンドプロセス

抽出側Datareplicatorのコマンドを処理し，抽出マスタプロセスに指示を出すプロセスです。抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，システムマネジャ下で一つ稼働します。

(b)　抽出マスタプロセス

抽出ノードマスタプロセスを管理するプロセスです。抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，システムマネジャ下で一つ稼働します。

(c)　抽出ノードマスタプロセス

抽出プロセスと送信プロセスを管理するプロセスです。抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，バックエンドサーバのある各サーバマシン下で一つ稼働します。抽出側Datareplicatorでは，このサーバマシンのことをノードと呼びます。

(d)　抽出プロセス

システムログファイルから更新情報を抽出し，抽出情報キューファイルに格納するプロセスです。抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，抽出対象の各バックエンドサーバ下で一つ稼働します。

(e)　送信プロセス

抽出情報キューファイルに格納されている更新情報を読み出し，反映側システムに送信するプロセスです。送信プロセスは，送信先の数分稼働します。抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，抽出対象の各バックエンドサーバ下で，送信先の数だけ稼働します。ただし，抽出システム定義のsendcontrolオペランドにsendmstを指定したときは，抽出システム定義のsendprocnumオペランドに設定した値以内の送信プロセスが稼働します。

以降，抽出システム定義のsendcontrolオペランドにsendmstを指定したときを sendmst方式，nodemstを指定したときを nodemst方式と呼びます。

(f)　送信マスタプロセス

送信先数が多いときに，起動する送信プロセス数を制御／抑制するため，送信プロセスの起動，停止，スケジュールをするプロセスです。送信マスタプロセスは，送信プロセス数を制御する定義をしたときに生成されます。送信プロセス数の制御については，「3.2.5　送信プロセス数の制御」を参照してください。

(g)　稼働トレース収集プロセス

稼働トレース情報を取得するためのプロセスです。

(h)　抽出処理監視プロセス

抽出処理が停止していないかどうかを監視するためのプロセスです。

3.2.3　抽出処理の単位

抽出処理の単位を次の図に示します。

図3‒16　抽出処理の単位

(1)　抽出

システムログファイルに格納されている更新情報を読み込み，抽出定義に従って抽出情報キューファイルに格納します。このとき，システムログI/Oバッファ，抽出用の抽出情報キューI/Oバッファを使います。抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，バックエンドサーバ単位に抽出を実行します。

抽出で使う各バッファについては，「4.6.3　抽出方法の設計」を参照してください。

(2)　送信

送信先ごとに抽出情報キューファイルに格納されている更新情報を読み出し，トランザクションが完了している更新情報だけを編集し，反映側システムに送信します。このとき，送信用の抽出情報キューI/Oバッファ，更新情報編集バッファを使います。

送信で使う各バッファについては，「4.6.4　送信方法の設計」を参照してください。

3.2.4　抽出側Datareplicatorの情報の取得

コマンドやシステム定義の指定で，次に示す抽出側Datareplicatorの状態を取得できます。

(1)　ステータス情報の取得

ステータス情報取得コマンド（hdestateコマンド）を実行すると，抽出側Datareplicatorの状態を確認するためのステータス情報を標準出力に取得できます。ステータス情報は，抽出側Datareplicatorが稼働中のときだけ取得できます。

ステータス情報として，抽出側Datareplicator識別子，ノードの情報，抽出情報キューファイルの使用状況などを取得できます。取得例については，「7.　コマンドの文法」のhdestateコマンド（抽出側Datareplicatorのステータス情報の取得）の文法を参照してください。

(2)　稼働トレースの取得

Datareplicatorの稼働状況を取得して性能を把握するために，稼働トレースを取得できます。稼働トレースを取得すると，次に示す運用ができます。

抽出処理，送信処理が遅く感じるときに，システムの設定を変更する目安にする（チューニングとして，抽出バッファのサイズを改善するか，送信バッファ/送信間隔を改善するか，又は通信回線容量を大きくするかを決める）。

送信データUOCの性能が出ないときに，Datareplicator側での問題かUOC側での問題かを切り分ける

抽出側Datareplicatorで稼働トレースを取得するときは，抽出システム定義のint_trc_lvlオペランドとint_trc_fileszオペランドを指定します。稼働トレース収集方式は，抽出システム定義のint_trc_unitオペランドで指定します。さらに，バックエンドサーバごとの稼働トレースを取得する場合は抽出環境定義のint_trc_getvオペランドを，相手システム識別子ごとの稼働トレースを取得する場合は送信環境定義のint_trc_getvオペランドを指定します。

取得した稼働トレースを出力するときは，hdstrceditコマンドを使います。

稼働トレースの定義については「5.2　抽出システム定義」，「5.3　抽出環境定義」，及び「5.4　送信環境定義」を，hdstrceditコマンドについては「7.　コマンドの文法」のhdstrceditコマンドの文法を参照してください。

3.2.5　送信プロセス数の制御

Datareplicatorでは，送信プロセスを送信先単位に起動しています。そのため，送信先が多くなると送信プロセスが増えて，抽出側システムのメモリが不足したりキューファイルの入出力が遅くなったりします。このような場合に備えて，起動する送信プロセスを抑制して，限られた送信プロセス数内ですべての送信処理を実行するように指定できます。

送信プロセス数を制御するときは，抽出システム定義のsendcontrolオペランドにsendmstを指定します。送信プロセス数を制御する指定をすると，ノードマスタプロセスと送信プロセスの間に送信マスタプロセスが生成されます。この送信マスタプロセスが送信プロセスの起動，停止，及び送信処理のスケジュールを制御します。

送信プロセスの制御の概要を次の図に示します。次の図では，2個の送信プロセスで3件の送信先への送信処理を実行する例で示します。

図3‒17　送信プロセスの制御の概要

(1)　送信マスタプロセスの動作

送信マスタプロセスは，送信間隔に到達するまでの間に抽出情報キューファイルから更新情報を読み込んで，有効なトランザクションの管理情報を各送信先単位に生成します。送信間隔に到達したときに，有効なトランザクション管理情報が生成された場合，送信マスタプロセスは送信プロセスに送信要求を発行します。このとき，最大起動プロセス数の指定に従って，送信マスタプロセスは稼働中の送信プロセスをスケジュールします。

(2)　送信プロセス数を制御する場合の送信プロセスの動作

送信プロセス数の制御を指定したときは，送信プロセスの処理は次に示す点で異なります。

抽出情報キューファイルから更新情報を読み込むタイミングは，送信マスタプロセスからトランザクション管理情報を受け取ったときです。

更新情報を送信した後で，送信が完了したことを送信マスタプロセスに通知して，その後，送信マスタプロセスの送信要求待ちのまま，プロセスは起動した状態になります。

3.2.6　ユーザオウンコーディングを使った更新情報のチェック

データ連動の業務を補助するため，抽出側Datareplicatorではユーザオウンコーディング（UOC）を作成できます。抽出側Datareplicatorの業務で作成できるUOCを次に示します。

送信データUOC

更新情報を送信する前に，送信対象にするかどうかをチェックできます。

UOCについては，「8. ユーザオウンコーディング」を参照してください。

3.2.7　メッセージ出力の抑止

Datareplicator稼働時には，syslogファイル（Windowsの場合はイベントログ），及びエラー情報ファイルに稼働状況を伝えるためのメッセージが出力されます。

これらのメッセージは稼働状況を知るための重要な情報ですが，稼働環境によっては大量にメッセージが出力されてリソースを多く消費する場合があります。

このような場合に備えて，ユーザが情報として不要と判断したメッセージの出力を抑止するように指定できます。

メッセージの出力を抑止するためのオペランドを次に示します。

オペランド

抑止対象出力先

syslogout

syslogファイル（又はイベントログ）

syslog_message_suppress

node_syslogout

info_message_out※

syslogファイル（又はイベントログ）

エラー情報ファイル

注

各オペランドの詳細については，「5.2　抽出システム定義」を参照してください。

注※

info_message_outオペランドにsuppressを指定して出力を抑止したメッセージのうち，抑止対象から除外してエラー情報ファイルに出力したいメッセージ番号がある場合は，except_suppressオペランドで指定できます。

syslogファイル（又はイベントログ）へのメッセージの出力を抑止するためのオペランドを，混在して指定した場合のメッセージの出力結果を次に示します。

オペランド

メッセージの出力先

info_message_out

syslogout又はnode_syslogout

syslog_message_suppress

syslogファイル

（又はイベントログ）

エラー情報ファイル

suppress

指定不可

指定不可

×

×

nosuppress

true

指定あり

×

○

指定なし

○

○

false

指定不可

×

○

（凡例）

○：出力します。

×：出力しません。

3.2.8　連結演算による更新データの連動

連結演算を使った更新情報も，Datareplicatorでデータ連動できます。連結演算の更新では，更新ログが連結演算で追加されたデータ部分だけになります。そのため，従来のBLOB列やBINARY列のデータ連動のように列全体を抽出して反映するのではなく，差分データだけを抽出して反映します。

連結演算の更新データのデータ連動を次の図に示します。

図3‒18　連結演算の更新データのデータ連動

注意事項

連結演算とは，Datareplicator Version 6でBLOB列の分割取得と呼ばれていたものです。

3.2.9　インナレプリカ機能を使ったRDエリアのデータ連動

HiRDBのインナレプリカ機能を使ったRDエリアも，Datareplicatorでデータ連動できます。

インナレプリカ機能では，オリジナルRDエリアとレプリカRDエリアのどちらの更新でもシステムログファイルに更新ログが出力されます。この更新ログから，抽出対象表IDに該当する更新ログをDatareplicatorが抽出します。

反映側DBがインナレプリカ機能を使っているときは，データ連動対象のカレントRDエリア（オリジナルRDエリア又はレプリカRDエリア）又は特定世代のデータベースへ反映できます。ただし，表ごとに反映先を切り替えることはできません。特定世代のデータベースへ反映する場合は，HiRDBの環境変数PDDBACCSで指定してください。

インナレプリカ機能を使ったRDエリアのデータ連動を次の図に示します。

図3‒19　インナレプリカ機能を使ったRDエリアのデータ連動

(1)　インナレプリカのデータ連動の定義

更新ログの抽出方法は，「5.3　抽出環境定義」のextract_levelオペランドに指定します。extract_levelオペランドの指定値と抽出する更新ログの関係は次のとおりです。

current_gen：抽出対象のHiRDBがインナレプリカ機能を使っているときに，カレントRDエリアに対する更新だけを抽出の対象にします。

all_gen：抽出対象のHiRDBがインナレプリカ機能を使っているときに，すべてのレプリカRDエリア（オリジナルRDエリアを含む）に対する更新を抽出対象にします。

インナレプリカの運用に従って，次に示す指針でextract_levelオペランドを指定してください。

インナレプリカの運用

extract_levelオペランドの指定値

常にカレントRDエリアがマスタ（抽出対象）になる運用

extract_level=current_genを指定

カレントRDエリア以外がマスタ（抽出対象）になる状態がある運用

ディスクの切り離し時にextract_level=all_genを指定※

注※

extract_level=all_genを指定する場合には，制限事項があります。詳細は「（2）制限事項」を参照してください。

extract_levelオペランドを指定する指針を次に示します。

(2)　制限事項

イベント制御用テーブルに対する更新（イベント発行）については，抽出側Datareplicatorの定義に関係なく，すべての世代に対する更新を抽出します。

PURGE TABLEについては，extract_level=current_genの場合，操作対象のRDエリアがすべてカレントRDエリアであるPURGE TABLEだけを抽出します。

データ連動対象のRDエリアは，できるだけカレントRDエリアとして，抽出レベルにはcurrent_genを指定してください。

データ連動対象のレプリカRDエリアをカレントでないRDエリアにするときは，抽出レベルにはall_genを指定してください。このとき，データ連動対象かどうかに関係なく，すべてのレプリカRDエリアに対する更新が抽出対象になるため，データ連動対象外のレプリカRDエリアを更新すると，データ連動に不整合が起こります。そのため，抽出レベルをall_genに設定したときは，データ連動対象のレプリカRDエリアだけを更新してください。抽出レベルをall_genに設定したときに，データ連動に不整合が起こる例を次に示します。

抽出対象とするレプリカRDエリアを変更するときは，変更先のレプリカRDエリアが反映側DBと同期が取れていなければなりません。抽出対象とするレプリカRDエリアの変更手順を次に示します。

3.3　反映側Datareplicatorの反映処理

反映側Datareplicatorの反映処理について説明します。

反映側DBがメインフレーム側DB（XDM/RD E2）のときの反映処理については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。

3.3.1　反映処理の概要

反映処理は「受信」と「反映」に分かれます。反映処理の概要を次の図に示します。

図3‒20　反映処理の概要

(1)　受信

抽出側システムから送信された抽出定義と更新情報を受信し，反映情報キューファイルに格納します。このとき，受信の状態を反映ステータスファイルに格納します。

受信中にエラーになったときは，エラーの内容がエラー情報ファイルに出力されます。

(2)　反映

反映情報キューファイルに格納されている更新情報を読み出し，マッピングキーで対応する行にSQL文を発行して，反映側DBを更新します。このとき，反映の状態を反映ステータスファイルに格納します。

反映中にエラーになったときは，エラーの内容がエラー情報ファイルに出力されます。

発行したSQL文がHiRDBでエラーになって反映できなかった場合には，そのSQL文を未反映情報ファイルに出力します。

3.3.2　反映処理で使うファイルとプロセス

反映処理で使うファイルとプロセスについて説明します。

(1)　反映処理で使うファイル

反映処理で使うファイルを次に示します。

(a)　反映情報キューファイル

抽出側システムから送信される抽出定義と更新情報を格納するためのファイルです。

受信した更新情報は順次，反映情報キューファイルに格納されます。一つの反映情報キューファイルが満杯になると，格納対象が次のファイルに切り替えられます。これをスワップといいます。反映側Datareplicatorでは，このスワップによって大量の更新情報を格納でき，大量の更新情報を一括して反映することもできます。

すべての反映情報キューファイルが満杯になると，先頭のファイルにスワップされます。スワップ先のファイルの更新情報の反映処理が終了（COMMIT）していない場合はスワップできません。この場合，抽出側システムとの間の通信が切断され，次の送信間隔まで更新情報の格納が停止します。次の送信間隔時にスワップ先のファイルの更新情報が，すべて反映処理に読み込まれていれば，更新情報の格納が再開始されます。

送信間隔については，「4.6.4　送信方法の設計」を参照してください。XDM/DSで指定する送信間隔については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。

反映情報キューファイルへのデータの格納方法を次の図に示します。

図3‒21　反映情報キューファイルへのデータの格納方法

(b)　反映時のステータスファイル

障害発生時に回復に必要な受信／反映の状態や，抽出側システムの抽出定義の状態などが格納されるファイルです。

(c)　反映マスタステータスファイル

初期開始時の実行結果が格納されるファイルです。

(d)　反映時のエラー情報ファイル

受信処理や反映処理がエラーになったときに，エラーの詳細情報が出力されるファイルです。エラー情報ファイルに出力される情報と同様の情報を，syslogファイルにも出力できます。syslogファイルにも出力するかどうかは，反映システム定義のsyslogoutオペランドで指定します。

(e)　反映時の稼働トレースファイル

Datareplicatorの稼働状況を取得するファイルです。Datareplicatorの動作と性能についての情報を取得しています。反映時の稼働トレースファイルには，反映トレースファイルがあります。

(f)　未反映情報ファイル

反映処理で発行したSQL文がエラーになったときに，そのSQL文が出力されるファイルです。未反映情報ファイルを確認し，反映処理終了後にエラーになったSQL文を再実行して，障害を回復できます。

未反映情報ファイルは，抽出側システムごとに2個作成されます。一つの未反映情報ファイルが満杯になると，出力対象をもう一方のファイルに切り替えます。これをスワップといいます。スワップした場合，スワップ先のファイルの状態に関係なく，ファイルの先頭からSQL文が出力されます。

(g)　反映システム定義ファイル

抽出側システムとの接続方法又は反映側HiRDBへのアクセス方法など，反映側Datareplicator全体の稼働環境の情報を定義するファイルです。

(h)　反映環境定義ファイル

反映情報キューファイル名又は反映ステータスファイル名など，反映処理の稼働環境の情報を定義するファイルです。

(i)　反映定義ファイル

抽出対象表，列と反映対象表，列との対応や反映グループなど，反映処理の詳細な情報を定義するファイルです。

(j)　コマンドログファイル

Datareplicatorのコマンドを実行した日付と時間の履歴を格納するファイルです。

(k)　更新情報定義ファイル

SAMファイルを使ってデータ連動する抽出側DBがPDMII E2の場合に，反映処理の情報を定義するファイルです。SAMファイル中の抽出対象表，列情報の指定と列の再定義情報を指定します。

(l)　SAMファイル

SAMファイルを使ってデータ連動する場合の，ファイル転送プログラムで転送されたPDMII E2又はRDB1 E2の更新情報抽出SAMファイルです。

PDMII E2で作成する情報抽出SAMファイルは，PDMII E2の稼働統計解析ユティリティ（PDMJANL）で作成します。このユティリティの実行時には，制御文EXTRACTステートメントでEXRANGE = SWAPを指定するか又はEXRANGEを省略してください。この指定以外でユティリティを実行した場合は，SAMファイル中に終了情報が出力されないことがあり，正しくデータ連動できません。

RDB1 E2で作成する情報抽出SAMファイルは，RDB1 E2の更新情報抽出機能で作成します。

SAMファイルに使うデータセットは，可変長ブロック形式にしてください。固定長ブロック形式のデータセットは，データ連動には使えません。

PDMII E2の稼働統計解析ユティリティ（PDMJANL）については，マニュアル「VOS3　データベースマネジメントシステム　PDMII，PDMII E2　ユティリティ」又は「VOS1　データベースマネジメントシステム　PDMII E2　ユティリティ」を参照してください。

(m)　抽出対象外データ格納ファイル

SAMファイルを使って抽出側DBとデータ連動する場合に，更新情報定義ファイルの抽出文に指定していない表の更新データ，又は反映できない更新データ情報を出力するファイルです。

(n)　反映抑止対象リストファイル

反映時に，反映抑止によるエラーのスキップを行う場合に，作成します。反映抑止によるエラーのスキップについては，「3.3.10(1)　反映抑止によるスキップ」を参照してください。

(2)　反映処理のプロセス構成

反映処理のプロセス構成を次の図に示します。

図3‒22　反映処理のプロセス構成

(a)　反映コマンドプロセス

反映側Datareplicatorのコマンドを処理し，反映マスタプロセスに指示を出すプロセスです。

(b)　反映マスタプロセス

反映側Datareplicator全体を管理するプロセスです。

(c)　反映通信マスタプロセス

抽出側システムからの接続要求を受け付けるプロセスです。

(d)　受信プロセス

抽出側システムからの更新情報を受信し，反映情報キューファイルに格納するプロセスです。

(e)　反映定義サーバプロセス

反映プロセスを管理するプロセスです。

(f)　反映プロセス

反映SQLプロセスを管理するプロセスです。

(g)　反映SQLプロセス

更新情報を基にSQL文を生成し，反映側DBにSQL文を発行するプロセスです。

(h)　反映UOCプロセス

UOCを使って更新情報を加工して反映する場合に，反映側DBにSQL文を発行するプロセスです。

(i)　更新情報入力プロセス

SAMファイルを使ってデータ連動するときに，メインフレーム側DB（PDMII E2，RDB1 E2）から転送されてきたSAMファイルをhdssamqinコマンドで反映情報キューファイルに格納するときに稼働するプロセスです。

(j)　稼働トレース収集プロセス

稼働トレース情報を取得するためのプロセスです。

(k)　同期管理プロセス

反映トランザクション同期機能を使用する際に，グローバルトランザクションを管理するプロセスです。

3.3.3　反映処理の方式

反映処理の方式には，トランザクション単位反映方式と表単位反映方式の二つがあります。どちらの方式にするかは，反映環境定義で指定します。システム設計の詳細については，「4.7.3(1)　反映処理の方式の設計」を参照してください。

(1)　トランザクション単位反映方式

反映処理に反映プロセスと反映SQLプロセスを一つずつ割り当てて反映する方式をトランザクション単位反映方式といいます。トランザクション単位反映方式では，反映情報キューファイルから一つずつトランザクションを読み込んで，逐次HiRDBに反映します。

トランザクション単位反映方式のプロセス構成を次の図に示します。

図3‒23　トランザクション単位反映方式のプロセス構成

(2)　表単位反映方式

一つ又は複数の反映対象表ごとに反映グループを作り，各グループに並行に反映する方式を表単位反映方式といいます。

各反映対象表の更新量が均等であれば，反映処理の性能向上が期待できます。一方で，起動プロセス数が増えてメモリの使用量が多くなるため，メモリ容量を考慮した上で選択してください。

表単位反映方式には，次に示す種類があります。

表単位分割方式

キーレンジ単位分割方式

ハッシュ分割方式

表単位反映方式のプロセス構成を次の図に示します。

図3‒24　表単位反映方式のプロセス構成

(a)　表単位分割方式

一つ又は複数の反映対象表ごとに反映グループを作成します。この場合，反映グループごとに反映プロセスと反映SQLプロセスが一つずつ割り当てられます。各反映プロセスは，反映情報キューファイルの更新情報を逐次読み込み，割り当てられた反映グループの表に対してだけSQL文を発行します。

反映側HiRDBがパラレルサーバで，サーバ間横分割していない表の場合に，スループットの向上が期待できます。

(b)　キーレンジ単位分割方式

一つの反映対象表で一つの反映グループを作成し，さらに反映グループの中でキーレンジ分割条件を指定します。このとき，反映グループに対して一つの反映プロセスが割り当てられて，さらにキーレンジ分割条件数分の反映SQLプロセスが割り当てられます。反映プロセスは反映情報キューファイルの更新情報を逐次読み込んで，指定した条件に合致する反映SQLプロセスだけがSQL文を発行します。

反映側HiRDBがパラレルサーバで，さらに一つの表を複数のユニットに横分割している場合に，その横分割と同様に反映側Datareplicatorでキーレンジ分割条件を定義すると，スループットの向上が期待できます。

ただし，1回で反映するデータの量が少なかったり，又は反映対象表が大きくなかったりする場合など，反映側HiRDBで負荷が掛からないデータ連動の場合には，キーレンジ分割をしない方がレンジの判定処理を実行しない分，反映処理の性能が良い場合があります。

また，次に示すHiRDBの構成のときは，キーレンジ単位分割方式を使ってもフロントエンドサーバとバックエンドサーバの通信が増えて性能が上がらないことがあります。

フロントエンドサーバとバックエンドサーバが異なるマシン上にあるとき

HiRDBの表がハッシュ分割されたとき

さらに，キーレンジ分割の条件指定が「一致」又は「範囲指定」だけなので，分割のキーになる列に対して連続した値が送信されると，特定のフロントエンドサーバに処理が集中してしまいます。

上記の理由でキーレンジ分割でも性能が上がらないときは，ハッシュ分割方式を使ってください。

(c)　ハッシュ分割方式

一つの反映対象表で一つの反映グループを作成します。このとき，反映グループに対して一つの反映プロセスが割り当てられて，さらにハッシュ分割数分の反映SQLプロセスが割り当てられます。反映プロセスは反映情報キューファイルの更新情報を逐次読み込んで，指定した条件に合致する反映SQLプロセスだけがSQL文を発行します。

キーレンジ分割でも性能が上がらないときに，ハッシュ分割方式を使ってください。ハッシュ分割方式を使うと，キーレンジ分割では1か所に集中していた連続データをハッシュ法で分割できます。特にマルチFES機能を使ったHiRDB/パラレルサーバに反映するときは，ハッシュ分割方式の効果があります。

3.3.4　マルチFES機能に対応した反映方式

マルチFES機能とは，HiRDB/パラレルサーバで，一つのフロントエンドサーバにSQL処理が集中してスループットが低下する場合に，複数のフロントエンドサーバを定義することで負荷を分散し，スループットを向上させるためのHiRDBの機能です。

反映側Datareplicatorでは表単位反映方式で反映処理を実行する場合に，このマルチFES機能に対応して，スループットを向上できます。

表単位分割方式では，反映グループごとに一つの反映先のフロントエンドサーバを割り当てることができます。キーレンジ単位分割方式では，キーレンジごとに反映先のフロントエンドサーバを割り当てることができます。マルチFES機能に対応する定義については，「5.10　反映定義」を参照してください。

ハッシュ分割方式でHiRDBサーバ間の通信の効率を上げる方法

ハッシュ分割方式では，分割されるエリア別に，反映するデータをどのフロントエンドサーバで処理するかをあらかじめ設定できます。これによってフロントエンドサーバの負荷を分散でき，またフロントエンドサーバとRDエリアの属するバックエンドサーバが同じサーバ上にあるときには，フロントエンドサーバとバックエンドサーバの間の通信オーバヘッドを削減できます。

3.3.5　反映処理の単位

反映側Datareplicatorでは，抽出側システムで実行された複数個のトランザクションを一つの単位として反映できます。複数のトランザクションを一つの単位として反映することで，性能面での向上が期待できます。

反映処理の単位は，反映環境定義のcmtintvl，trncmtintvl，tblcmtintvlオペランドで定義します。

反映処理の単位を次の図に示します。

図3‒25　反映処理の単位

3.3.6　トリガが定義されている表のデータ連動

表に定義されるトリガには，ユーザが定義するトリガと，HiRDBによって自動的に定義されているトリガがあります。トリガが定義されている表をデータ連動する場合に必要な作業について説明します。

(1)　ユーザによるトリガが定義されている表のデータ連動

ユーザによるトリガが定義された表をデータ連動すると，抽出側DBでトリガSQLが実行されたにもかかわらず，データ連動後，反映側DBでもトリガが実行されるため，DBに不整合が発生することがあります。

DBに不整合が発生することがあるのは，次のような場合です。

BEFOREトリガでルーチン制御SQLの代入文を使用した場合

レプリケーション対象となる反映先の表にAFTERトリガを定義した場合

これらの条件に当てはまる場合は，反映環境定義でcontrol_triggerオペランドにnot_executeを設定してください。

注意

反映対象となる表へルーチン制御SQLのファイル出力文をAFTERトリガに定義した場合，control_triggerオペランドにnot_executeを指定するとファイルに出力されません。

反映対象表にトリガを定義して反映情報編集インタフェースの関数内でHiRDBにアクセスする場合，反映環境定義のcontrol_triggerオペランドは無効になります。

(2)　HiRDBによるトリガが定義されている表のデータ連動

参照制約が定義された表で，参照制約動作にCASCADEを指定している場合，その表にはHiRDBによるトリガが定義されています。抽出元HiRDB，反映先HiRDBのデータ連動対象の表に参照制約動作にCASCADEが指定されている場合，次に示す条件を満たしてください。

前提条件

反映環境定義でcontrol_reference_triggerオペランドにnot_executeを指定する

反映環境定義でcheck_pendingオペランドにuseを指定する

参照制約が定義された表をすべてデータ連動の対象とする

抽出側と反映側の被参照表と参照表の制約を同じ構成にする

制限事項

反映情報編集UOCには，参照制約を定義した表は指定できません。

これらの条件を満たした上でデータ連動をすると，反映対象表に参照制約が定義されていた場合，該当する表が検査保留状態になります。表単位に整合性チェックユティリティを実行して検査保留状態を解除してください。

3.3.7　時系列情報の取得

反映定義に時系列情報を取得する指定をすると，反映処理の実行時に反映側システムに対する更新情報を時系列情報表に蓄積できます。更新情報を時系列に取得することで，更新台帳として更新の履歴を検索したり，更新の頻度を分析したりできます。また，更新情報以外にも反映日付，反映時間，更新種別などの情報も取得できます。取得できる時系列情報については，「4.3.7　時系列情報表の作成」を参照してください。

時系列情報の取得の概念を次の図に示します。

図3‒26　時系列情報の取得の概念

3.3.8　反映側Datareplicatorの情報の取得

コマンドやシステム定義の指定で，次に示す反映側Datareplicatorの状態を取得できます。

(1)　ステータス情報の取得

ステータス情報取得コマンド（hdsstateコマンド）を実行すると，反映側Datareplicatorの状態を確認するためのステータス情報を標準出力に取得できます。ステータス情報は，反映側Datareplicatorが稼働中のときだけ取得できます。

ステータス情報として，反映情報キューファイルの使用状況，受信処理の情報，反映処理の情報などを取得できます。取得例については，「7.　コマンドの文法」のhdsstateコマンドの文法を参照してください。

(2)　稼働トレースの取得

Datareplicatorの稼働状況を取得して性能を把握するために，稼働トレースを取得できます。稼働トレースを取得すると，次に示す運用ができます。

反映処理が遅く感じるときに，HiRDBの性能を最大限に引き出すようにシステムの設定を変更する目安にする（チューニングとして，HiRDBテーブル定義のインデクスの付与などで改善するべきか，Datareplicatorの反映処理を表単位モードで実行して並列度を上げることで改善するべきかを決める）。

反映処理編集UOCの性能が出ないときに，Datareplicator側での問題かUOC側での問題かを切り分ける。

反映側Datareplicatorで稼働トレースを取得するときは，反映システム定義のint_trc_lvlオペランドとint_trc_fileszオペランドを指定します。稼働トレース収集方式は，反映システム定義のint_trc_unitオペランドで指定します。さらに，データ連動識別子ごとの稼働トレースを取得するときは，反映環境定義のint_trc_getlオペランドを指定します。

取得した稼働トレースを出力するときは，hdstrceditコマンドを使います。

稼働トレースの定義については「5.8　反映システム定義」及び「5.9　反映環境定義」を，hdstrceditコマンドについては「7.　コマンドの文法」のhdstrceditコマンドの文法を参照してください。

3.3.9　ユーザオウンコーディングを使った更新情報の加工

データ連動の業務を補助するため，反映側Datareplicatorではユーザオウンコーディング（UOC）を作成できます。反映側Datareplicatorの業務で作成できるUOCを次に示します。

反映情報編集UOC

更新情報を任意に加工して反映できます。

列データ編集UOC

任意の列の更新情報を，任意に加工して反映できます。

UOCについては，「8. ユーザオウンコーディング」を参照してください。

3.3.10　反映時エラーのスキップ

反映処理中にエラーが発生しても，そのエラーを無視して反映処理を続行できます。これによって，反映不要なエラーが発生した場合，エラー対策する必要なく反映処理を続行できます。

反映時エラーのスキップには，次の2種類があります。

種別

説明

反映抑止によるスキップ

（指定したエラーのスキップ）

エラーが発生してから，エラー情報（更新情報識別子）を基に，スキップするエラーを指定します。

SQLエラーも含めて，すべてのエラーに適用できます。

SQLエラーのスキップ

あらかじめスキップするSQLエラーをSQLCODEで指定しておきます。

一部のSQLエラーにだけ適用できます。適用できるSQLエラーについては，「5.9　反映環境定義」のskip_sqlcodeオペランドを参照してください。

(1)　反映抑止によるスキップ

反映処理中に発生したエラーのメッセージのinformationに出力される更新情報識別子※を指定することで，そのエラーを無視して反映処理を続行できます。更新情報識別子の指定は，反映抑止対象リストファイルで行います。

メッセージの詳細情報については，「10.1.3(4)　詳細情報の説明」を参照してください。

注※

更新情報識別子は，hdsrefinfmコマンドを実行することで確認することもできます。詳細については，「7.　コマンドの文法」のhdsrefinfmコマンドを参照してください。

(a)　前提条件

反映抑止によるスキップを使用できる抽出側システムのDatareplicatorのバージョンを次の表に示します。

表3‒1　反映抑止によるスキップを使用できるDatareplicator

抽出製品

バージョン

HiRDB Datareplicator

04-00-/O以降

HiRDB Datareplicator Version 5.0

05-03-/D以降

HiRDB Datareplicator Version 6

06-01-/A以降

HiRDB Datareplicator Version 7以降

07-00以降

XDM/DS（TMS/4V抽出）

07-01以降

XDM/DS（TMS/4V以外の抽出）

08-03以降

VOS3 Database Datareplicator

01-00以降

注

次に示すシステム構成の場合，表3-1のバージョンでも反映抑止によるスキップを使用できません。

抽出側システムにHiRDB Datareplicator Extensionを使用している。

反映側Datareplicatorへの入力として，hdssamqinコマンドを使用している。

(b)　定義方法

反映抑止は，反映抑止対象リストファイルで指定します。反映抑止対象リストファイルについての詳細を次の表に示します。

表3‒2　反映抑止対象リストファイルについての詳細

項目

説明

ファイル名

HDSPATH/reflect_pass_list_データ連動識別子※

（例）HDSPATH/reflect_pass_list_a1

ファイル種別

UNIX通常ファイル，又はWindowsファイル

属性

hdsstartコマンド実行ユーザに対して，read権限があります。

注※

連動識別子は，すべて小文字で指定する必要があります。

連動識別子が00〜09の場合，0〜9を指定してください。

0a〜0fの場合は，a〜fを指定してください。

反映抑止対象リストファイルでの指定形式を次に示します。

指定形式

制御コード ＝ Trn〔：Pos〕〔，Grp〕 #コメント
　　：

制御コード

運用に合わせて，次から制御コードを指定します。

制御コード

説明

SKIP_TYPE_ONLY

通常の反映抑止の場合に指定します。

指定した更新情報識別子を抑止します。

SKIP_TYPE_UNTIL

データ連動回復の場合に指定します。

Trn〔：Pos〕〔，Grp〕

エラーメッセージのinformationに出力される更新情報識別子を指定します。Trn，Pos，及びGrpの間にスペースやタブは記述できません。

指定

説明

Trn

更新情報が格納されたトランザクションのIDです。

メッセージのinformation中のExtract Idの「：」までに16進数（24けた）として表示されます。

Pos

Trnが示すトランザクション内での更新情報の格納順位です。

メッセージのinformation中のExtract Idの「：」以降に10進数で（1〜4294967295）表示されます。

Grp

反映定義のgroup文で指定した反映グループ名称です。

Grpによって指定される抑止対象は，反映処理方式によって異なります。反映処理方式ごとのGrpの抑止対象の違いを表3-3に示します。

表3‒3　反映処理方式ごとのGrpの抑止対象の違い

反映処理方式

Grpの抑止対象

Grp指定あり

Grp指定なし

表単位反映方式

Grpで指定した反映グループ内のTrn：Posを抑止します。

すべての反映グループ内のTrn：Posを抑止します。

トランザクション単位反映方式

すべての反映グループ内のTrn：Posを抑止します（Grpの指定を無視します）。

すべての反映グループ内のTrn：Posを抑止します。

規則

指定は1行につき一つです。

一つの制御コードから更新識別子までは，同じ行に指定します。

1行は512バイト以内です。

行中に「#」を記述すると，「#」以降はコメントとして扱われます。

指定例

更新情報識別子の指定例を示します。

表単位反映方式で反映中に，次のメッセージが出力された場合を考えます。

メッセージのinformation

Fri May 23 16:29:42 2003  process: hdssqle[trngroup](2032)  function: hds_sqe_hexeis
errorcode: KFRB03033-E 02 a1 (hdssqle.exe[trngroup]) HiRDB data base EXECUTE error occurred, table name = "k896201"."R003", SQLCODE = -803.
information: "C1"=1
KFPA11803-E Duplicate key value in unique index id=196861
Additional Transaction Info = 3e681b95000000000000012f.
Extract Id = 3e681b95000000000000012f:1

反映グループ「trngroup」に対する，トランザクション「3e681b95000000000000012f」（格納順位「1」）の反映だけを抑止するとき，更新情報識別子は次のように指定します。

反映抑止対象リストファイルの内容

SKIP_TYPE_ONLY=3e681b95000000000000012f:1,trngroup

(2)　SQLエラーのスキップ

あらかじめ指定したSQLCODEのエラーが発生した場合に，そのエラーを無視して反映処理を続行できます。SQLエラーしかスキップできませんが，あらかじめスキップするエラーを指定することができるため，反映抑止によるスキップより手間が掛かりません。

スキップ対象とするSQLCODEは，反映環境定義のskip_sqlcodeオペランドに指定します。ただし，暗黙的にロールバックされるSQLエラーに該当するSQLCODEを指定しても，スキップ指定は無視されて反映処理は停止します。

また，HiRDBが暗黙的なロールバックを行うSQLエラーのうち，通信エラー（SQLCODEが-722，又は-723）が発生した場合，その後の反映処理リトライ中に発生したSQLエラーをスキップすると，抽出側DBと反映側DBの不整合が発生するおそれがあります。これは，HiRDBの暗黙的なロールバック処理と反映処理のリトライが競合するためです。

SQLエラーをスキップさせないために，skip_sqlcodeオペランドを指定する場合は，sqlerr_during_retryオペランドにstopを指定，又は指定を省略してください。これによって，抽出側DBと反映側DBの不整合が発生するおそれがあるときは，スキップ指定が無視されて，反映処理はKFRB03061-Eメッセージを出力して停止します。KFRB03061-Eメッセージを出力して停止したときは，HiRDBの暗黙的なロールバック処理が完了するのを待った後，反映処理を再起動してください。sqlerr_during_retryの指定と通信エラー後の反映処理リトライ中に発生したSQLエラーのスキップの関係について次の表に示します。

sqlerr_during_retryの指定

通信エラー後の反映処理リトライ中に発生したSQLエラーのSQLCODE

スキップの有無

stop又は省略

skip_sqlcodeオペランドに指定したSQLCODE

×※

上記以外のSQLCODE

×

enable_skip

skip_sqlcodeオペランドに指定したSQLCODE

○

上記以外のSQLCODE

×

（凡例）

○：スキップされます。

×：スキップされません。

注※

KFRB03061-Eメッセージを出力します。

反映SQLエラーのスキップの指定については，「5.9　反映環境定義」のskip_sqlcodeオペランド及びsqlerr_during_retryオペランドの説明を参照してください。

3.3.11　マージ表の作成

複数の表を抽出側システムから抽出した更新情報を反映側の一つの表に反映（n表を1表に反映）するとき，又は抽出側システムが構造型でもリレーショナル型データベースでもないときは，マッピングキーの制約でキー重複や該当行なしになって反映側システムでエラーになります。これを解決するため反映側システムでは，更新情報でINSERTするキーが重複したときにUPDATEに変換したり，UPDATEで該当行なしのときにINSERTに変換して格納したりできます。これをマージ表の作成といいます。

マージ表を作成するかどうかは，反映表定義に指定します。反映表定義の指定については，「5.10　反映定義」のload文の説明を参照してください。

(1)　マージ表の前提条件

反映処理で作成できるマージ表には，次に示す条件があります。

一般表であること。時系列情報表は対象外です。

非FIX表であること。FIX表のときは，DELETEでnull値格納オプションを指定しないこと。ただし，n表からのマージ表でないときは，この条件は前提ではありません。

SQLプロセスを使った反映処理であること。反映情報編集UOCで編集した反映は，マージ表を作成できません。

マッピングキーが同じであること（n表からのマージ表のとき）。また，マッピングキーの全体又は一部の構成列にユニークインデクスがあること。かつ，非マッピングキー列にユニークインデクスの指定がないこと。

抽出表に対するPURGE TABLEが実行されないこと（n表からのマージ表のとき）。

マッピングキーに対して更新されないこと（n表からのマージ表のとき）。

(2)　マージ表の処理

次の規則に従って，マージ表は作成されます。

UPDATEしたデータがNot Foundになったときは，INSERTデータとして格納されます。

INSERTしたデータがキー重複になったときは，UPDATEデータとして格納されます。

DELETE対象のデータのときは，反映定義のオプションによって 行を削除するか，対象列をnull値にして格納されます。

(3)　繰返し列を含む表へのマージ表反映

繰返し列を含む表に要素番号を指定したUPDATEを実行すると，列内の要素データすべてではなく，更新された要素のデータだけが更新情報として送られます。このときマージ表反映のINSERTで指定するデータが不足しないように，NULL値で補完されます。補完される方式を次に示します。

SQL

要素# ＜ 最小要素#

最小要素# ＜ 要素# ＜ 最大要素#

最大要素# ＜ 要素#

INSERT

補完不要

UPDATE SET

列指定

補完不要

要素指定

NULLで補完

NULLで補完

補完しない

UPDATE ADD

NULLで補完

ありえない

補完しない

UPDATE DELETE

列値NULLとして反映

注

要素＃は要素番号を示します。

最大要素#／最小要素#は，該当する繰返し列に対する更新情報にある要素の中で最大／最小の要素番号を示します。

(4)　マージ表へ反映するデータの注意事項

連結演算データをマージ表へ反映する場合に，反映のUPDATEが該当行なし（SQLCODE＝100）になったときのINSERTで反映するデータは，連結演算データだけになります。

後方削除更新をしているBLOB型又はBINARY型のデータは，マージ表には反映しないでください。抽出側DBと反映側DBで不整合が発生します。

3.3.12　反映処理の同期点処理の指定

Datareplicatorが反映処理を反映側DBに要求すると，反映処理が完了したキューファイルの情報がステータスファイルに書き込まれます。この処理はトランザクション処理であり，トランザクションを正常にするかエラーにするか（コミット又はロールバック）を決めることを同期点処理といいます。同期点処理が完了した更新情報は，反映処理を再開始（リラン）しても変更されません。

(1)　反映側DBへの同期点処理方式の種類

反映側DBへの同期点処理方式には，1相コミット方式と2相コミット方式があります。

1相コミット方式

反映側DBに対して1回のコミットで同期点処理を実行する方式です。

2相コミット方式

反映側DBへのコミット要求を2回（2相）に分けて実行する方式です。

同期点処理方式は，反映システム定義のcommitment_methodオペランドで指定します。

同期点処理方式を変更したときは，反映側Datareplicatorを初期開始する必要があります。

(2)　1相コミット方式と2相コミット方式の違い

反映側DBへのコミットが正常にリターンすると，コミットまでの更新情報のキューファイルの情報を書き込んだ後，次のトランザクションを開始して更新情報を処理します。

反映側DBがエラーになると，反映処理をいったん終了させて反映処理の再開始を待ちます。再開始の処理では，1相コミット方式で再起動すると，前回コミット処理の実行中にエラーになったトランザクションから再実行します。この方式だと，反映側DBのコミットの完了をDatareplicatorが正しく認識できないことがあります（例：反映側DBからのリターン途中で通信エラーになってDatareplicatorに正常にリターンしなかった）。このときDatareplicatorはエラーと認識して，HiRDBの再開始（リラン）時にトランザクションが再実行されます。もし，マッピングキーがユニークになっていないと，データが二重に挿入されるおそれがあります。

2相コミット方式のときは，上記のようなデータの二重挿入を防げます。反映側Datareplicatorが2相コミットを定義できるバージョンのときは，2相コミット方式を定義することをお勧めします。

3.3.13　メッセージ出力の抑止

Datareplicator稼働時には，syslogファイル（Windowsの場合はイベントログ），及びエラー情報ファイルに稼働状況を伝えるためのメッセージが出力されます。

これらのメッセージは稼働状況を知るための重要な情報ですが，稼働環境によっては大量にメッセージが出力されてリソースを多く消費する場合があります。

このような場合に備えて，ユーザが情報として不要と判断したメッセージの出力を抑止するように指定できます。

メッセージの出力を抑止するためのオペランドを次に示します。

オペランド

抑止対象出力先

syslogout

syslogファイル（又はイベントログ）

syslog_message_suppress

info_message_out※

syslogファイル（又はイベントログ）

エラー情報ファイル

注

各オペランドの詳細については，「5.8　反映システム定義」を参照してください。

注※

info_message_outオペランドにsuppressを指定して出力を抑止したメッセージのうち，抑止対象から除外してエラー情報ファイルに出力したいメッセージ番号がある場合は，except_suppressオペランドで指定できます。

syslogファイル（又はイベントログ）へのメッセージの出力を抑止するためのオペランドを，混在して指定した場合のメッセージの出力結果を次に示します。

オペランド

メッセージの出力先

info_message_out

syslogout

syslog_message_suppress

syslogファイル（又はイベントログ）

エラー情報ファイル

suppress

指定不可

指定不可

×

×

nosuppress

true

指定あり

×

○

指定なし

○

○

false

指定不可

×

○

（凡例）

○：出力します。

×：出力しません。

3.3.14　排他エラー時の動作

反映処理が排他エラーとなった場合，反映側Datareplicatorはエラーとなったトランザクションの反映処理を内部的に再実行します。再実行を3回しても排他エラーが解消されない場合は，反映処理がエラー終了します。

3.4　Datareplicatorファイルシステム領域

Datareplicatorファイルシステム領域は，Datareplicatorが使うファイルをキャラクタ型スペシャルファイルに効率良く格納するために使います。

注意

Datareplicatorファイルシステム領域を使えるのは，UNIX版Datareplicatorのときだけです。Windows版Datareplicatorでは，Datareplicatorファイルシステム領域を設定できません。

3.4.1　Datareplicatorファイルシステム領域の目的

UNIXのキャラクタ型スペシャルファイルの最低長は1MBです。抽出側Datareplicatorのファイルをキャラクタ型スペシャルファイルに割り当てると使用領域よりも空き領域の方が多くなって，格納効率が悪くなります。Datareplicatorファイルシステム領域を使うと，このような格納効率の悪化を防いで，ファイル領域を効率良く管理できます。

Datareplicatorファイルシステム領域を設定すると，Datareplicatorが使う複数のファイル（システムファイル）を，一つのキャラクタ型スペシャルファイルにまとめることができます。

Datareplicatorファイルシステム領域とDatareplicatorのファイルとの関係を次の図に示します。

図3‒27　Datareplicatorファイルシステム領域とDatareplicatorのファイルとの関係

(1)　Datareplicatorファイルシステム領域に格納できるファイル

システムファイルのうち，Datareplicatorファイルシステム領域に格納できるファイルを次の表に示します。

表3‒4　Datareplicatorファイルシステム領域に格納できるファイル

Datareplicatorの種類

格納できるファイル

抽出側Datareplicator

抽出サーバステータスファイル

抽出情報キューファイル

データ連動用連絡ファイル

反映側Datareplicator

反映ステータスファイル

反映情報キューファイル

3.4.2　Datareplicatorファイルシステム領域の作成方法

Datareplicatorファイルシステム領域を作成する手順を次に示します。

(1)　新規で作成する場合

Datareplicatorファイルシステム領域として割り当てるキャラクタ型スペシャルファイルを準備します。

キャラクタ型スペシャルファイルをDatareplicatorファイルシステム領域として初期化します。初期化するときは，hdsfmkfsコマンドを使います。

Datareplicatorの抽出環境定義 又は反映環境定義にdevicexxオペランドを指定します。

システムファイルをDatareplicatorファイルシステム領域に割り当てます。

(2)　変更する場合

前回と同じ運用ディレクトリのDatareplicatorのとき

Datareplicatorを初期開始（hdsstart -iコマンドを実行）してください。

前回とは異なる運用ディレクトリのDatareplicatorのとき

Datareplicatorファイルシステム領域をhdsfmkfsコマンドで初期化した後，Datareplicatorを初期開始（hdsstart -iコマンドを実行）してください。

Datareplicatorファイルシステム領域の状態遷移を次の図に示します。

図3‒28　Datareplicatorファイルシステム領域の状態遷移

3.4.3　Datareplicatorファイルシステム領域の構造

Datareplicatorファイルシステム領域は，領域を管理する管理部，割り当てたファイルを格納する実体部，Datareplicatorファイルシステム領域に対してリンクしているファイルから構成されます。Datareplicatorファイルシステム領域に割り当てたシステムファイルにアクセスする各プロセスやコマンドは，このリンクしたファイル名を使います。

Datareplicatorファイルシステム領域の構造を次の図に示します。

図3‒29　Datareplicatorファイルシステム領域の構造

(1)　Datareplicatorファイルシステム領域を割り当てるときの規則

Datareplicatorファイルシステム領域の実体部にシステムファイルを割り当てるときの規則を次に示します。

hdsfmkfsコマンドの -lオプションで指定したファイル数を超えるシステムファイルを割り当てることはできません。

一つのDatareplicatorファイルシステム領域に割り当てられるファイルサイズは，次に示す算出式の範囲内でなければなりません。

一つのシステムファイルを複数のDatareplicatorファイルシステム領域に分割して割り当てることはできません。

異なる運用ディレクトリのDatareplicatorのファイルを，同じDatareplicatorファイルシステム領域に割り当てることはできません。

同じDatareplicator内で，かつ同じマシン内で使うシステムファイルは，同じDatareplicatorファイルシステム領域に割り当てることができます。割り当てる例を図3-30と図3-31に示します。

図3‒30　抽出側システムでのDatareplicatorファイルシステム領域への格納例

図3‒31　反映側システムでのDatareplicatorファイルシステム領域への格納例

反映側Datareplicatorで複数のデータ連動識別子（dsid）を定義している場合に部分初期開始をするためには，Datareplicatorファイルシステム領域をデータ連動識別子ごとに割り当てることが必要です。一つのDatareplicatorファイルシステム領域を複数のデータ連動識別子で共用しているときには，部分初期開始はエラーになります。

3.4.4　Datareplicatorファイルシステム領域を使うときの注意

Datareplicatorファイルシステム領域を使うときに注意する項目を次に示します。

反映側Datareplicatorで複数のデータ連動識別子（dsid）を定義しているときは，Datareplicatorファイルシステム領域はデータ連動識別子に対応させて，各領域は異なるディスクに作成することをお勧めします。このようにファイルを割り当てると，ディスクの入出力を分散できます。

抽出側Datareplicatorで同じノード内に複数のバックエンドサーバがあるときは，Datareplicatorファイルシステム領域はバックエンドサーバに対応させて，各領域は異なるディスクに作成することをお勧めします。このようにファイルを割り当てると，ディスクの入出力を分散できます。

3.5　滞留監視機能

滞留監視機能を使用して，抽出側Datareplicator，又は反映側Datareplicatorで更新の時間差を監視できます。

3.5.1　滞留監視機能の概要

滞留監視機能とは，更新データの滞留時間を監視する機能です。滞留時間とは，抽出側DBのトランザクションがコミットして更新情報がシステムログファイルに格納された時刻と，任意のデータ連動処理が完了した時刻との差のことです。滞留監視機能の概念を図3-32に，滞留監視する項目を表3-5に示します。

図3‒32　滞留監視機能の概念

表3‒5　滞留監視する項目

監視項目

説明

監視プロセス

抽出滞留時間

更新情報がシステムログファイルに格納された時刻と，その更新情報が抽出情報キューファイルに書き込まれる時刻との差のことです。

更新情報が抽出情報キューファイルに書き込まれるときに監視します。抽出用の抽出情報キューI/Oバッファ内に複数の更新情報が存在する場合，それらのうち，最初にコミットした更新情報が書き込まれる時刻との差が，抽出滞留時間になります。

抽出プロセス

送信滞留時間

更新情報がシステムログファイルに格納された時刻と，その更新情報が送信されて反映側DBMSで受信が完了した時刻との差のことです。

送信プロセスの送信間隔ごとに監視します。複数の更新情報が一度に送信される場合は，それらのうち，最初に送信された更新情報の受信が完了した時刻との差が，送信滞留時間になります。

送信プロセス

反映滞留時間

更新情報がシステムログファイルに格納された時刻と，反映側DBでその更新情報が反映された時刻との差のことです。

反映側DBでのコミット間隔ごとに監視します。

反映プロセス

なお，Datareplicator Extensionの場合は抽出滞留時間の監視をサポートしていません。Datareplicator Extensionの滞留監視機能については，マニュアル「HiRDBデータ連動拡張機能 HiRDB Datareplicator Extension」を参照してください。

3.5.2　滞留監視機能の使用

(1)　オペランドの指定とメッセージ出力の関係

滞留監視機能を使用する場合は，次のオペランドを指定してください。

オペランドの詳細については，「5.3　抽出環境定義」，「5.4　送信環境定義」及び「5.9　反映環境定義」を参照してください。

extract_delay_limit_timeオペランド

send_delay_limit_timeオペランド

reflect_delay_limit_timeオペランド

滞留監視機能を使用すると，滞留時間が上記のオペランドに指定されているしきい値を超えたタイミングで1回，しきい値内に戻ったタイミングで1回警告メッセージが出力されます。しきい値を超えている間，及び範囲内にある間に継続して出力されることはありません。メッセージの出力タイミングを次の図に示します。

図3‒33　メッセージの出力タイミング

(2)　抽出側watchintvlオペランドによる滞留監視

抽出側DBでは，watchintvlオペランドに指定した滞留監視のタイミングで，抽出マスタプロセスが各ノードのその時点での滞留状態を出力します。しきい値を超えた状態（滞留超過）であれば，KFRB00700-W（00066）メッセージが出力されます。一度，滞留超過した状態からしきい値内に戻った状態であれば，KFRB00700-W（00067）メッセージが出力されます。滞留超過したまま，又はしきい値内のままであれば，メッセージは出力されません。

オペランドの詳細については，「5.2　抽出システム定義」を参照してください。

なお，滞留状態とwatchintvlのタイミングによっては，同一のメッセージが連続して出力されたり，KFRB00700-W（00066）メッセージは出力されなくても，KFRB00700-W（00067）メッセージが出力されたりする場合もあります。

(3)　警告メッセージの出力先

滞留監視機能の警告メッセージは，エラー情報ファイル及びsyslogファイルに出力されます。監視項目ごとの警告メッセージの出力先とメッセージ番号について次の表に示します。出力されるメッセージについては，「10.2　メッセージの詳細」を参照してください。

表3‒6　監視項目ごとの警告メッセージ出力先とメッセージ番号

監視項目

出力場所

出力先

メッセージ番号

抽出滞留時間

送信滞留時間

滞留が発生したサーバマシン

syslogファイル※1

エラー情報ファイル

KFRB00066-W

抽出対象のHiRDBのマネージャが稼働するサーバマシン

syslogファイル

マスタエラー情報ファイル

KFRB00700-W

反映滞留時間

反映処理が稼働するサーバマシン

syslogファイル※2

エラー情報ファイル

KFRB00066-W

注※1

抽出システム定義のnode_syslogoutオペランドに「true」を指定した場合に出力されます。

注※2

反映システム定義のsyslogoutオペランドに「true」を指定した場合に出力されます。

3.5.3　注意事項

滞留監視機能を使用する上での注意事項を次に示します。

滞留時間は，ステータス情報取得コマンド（hdestate，hdsstate）で参照できます。このため，滞留時間を参照するには，Datareplicatorが稼働している必要があります。

滞留監視機能は，抽出プロセス，送信プロセス及び反映プロセスが稼働している場合だけ有効です。各プロセスが停止している場合は監視しません。

滞留監視機能は，日本標準時（JST-9）だけに対応しています。

PDMIIのSAMファイルを入力として反映を行う場合は，hdssamqinコマンドの実行時間を起点として反映滞留時間の監視を行います。

最後に更新したSQLの更新時間と，コミットの処理時刻の差が大きいトランザクションがある環境では，滞留監視機能を使用しないでください。抽出滞留時間では滞留超過（オペランドのしきい値を超えている状態）が発生していなくても，送信滞留時間又は反映滞留時間では滞留超過になることがあります。

抽出側システムと反映側システムとで時刻に差がある場合，滞留時間を正確に監視できないため，注意してください。

滞留監視機能の運用上の注意事項について，反映滞留時間のしきい値に1分を指定した場合の例を，図3-34と図3-35に示します。

図3‒34　反映側システムの時刻が遅れている場合

更新情報がシステムログファイルに格納されてから反映処理が完了するまでに1分以上掛かると，警告メッセージが出力されます。ただし，図3-34の環境の場合，反映側システムの時刻が2分遅れているため，反映処理が完了するまでに3分以上掛かったときに，警告メッセージが出力されることになります。この場合，反映側システムの時刻を抽出側システムに合わせることで設定したしきい値どおりの動作をしますが，時刻を変更するには，稼働中の関連製品をいったん停止させる必要があります。

図3‒35　反映側システムの時刻が進んでいる場合

図3-34の環境と同じように，更新情報がシステムログファイルに格納されてから反映処理が完了するまでに1分以上掛かると，警告メッセージが出力されます。しかし，反映側システムの時刻が2分進んでいるため，反映処理が完了する前に警告メッセージが出力されてしまいます。この場合，反映側システムの時刻を抽出側システムに合わせることで，回避できます。ただし，反映側システムの時間をバックデートした場合は，バックデートする前の時間に追い付いたことを確認した後に，関連する製品を起動する必要があります。

補足

上記のような事例を防ぐためにも，抽出側システムと反映側システムで時間差がある場合，あらかじめ，両方のシステムの時刻を合わせておくことをお勧めします。合わせない場合は，抽出側システムと反映側システムとの時刻の差を考慮したしきい値を指定してください。

3.6　反映トランザクション同期機能

反映トランザクション同期機能について説明します。

この機能を使用する前に，必ず「3.6.8　注意事項」を参照してください。

3.6.1　反映トランザクション同期機能の概要

HiRDBで発生するトランザクションには，各バックエンドサーバで発生するトランザクション（トランザクションブランチ）と，それらをまとめるトランザクション（グローバルトランザクション）があります。通常，Datareplicatorはトランザクションブランチ単位で連動するため，トランザクションブランチ反映直後は，グローバルトランザクション単位でのデータの整合性は保証していません。

反映トランザクション同期機能を使用すると，抽出側HiRDBで発生したグローバルトランザクション単位でのデータの整合性を，トランザクションブランチの反映時に保証できます。

3.6.2　反映トランザクション同期機能の準備

(1)　前提条件

反映トランザクション同期機能は，抽出側システム及び反映側システムが，どちらもDatareplicatorの場合にだけ使用できます。

この機能を使用するためには，次の条件をすべて満たす必要があります。

抽出側HiRDBのバージョンが07-03以降で，かつパラレルサーバである。

抽出側Datareplicatorのバージョンが07-04以降である。

反映側Datareplicatorのバージョンが07-04以降である。

なお，次に示すOSのどれかを使用している場合，反映側HiRDBのバージョンは07-03以降である必要があります。

HP-UX（IPF）

Linux（IPF）

Windows

また，HiRDB Datareplicator Extensionを使用するシステムでは，XAインターフェースを使用できないため，グローバルトランザクション単位でのデータの整合性は保証できません。

(2)　システム構成

(a)　抽出側システムのバックエンドサーバと反映側システムのデータ連動識別子との対応

この機能を使用する場合，抽出側HiRDBのバックエンドサーバごとに対応するデータ連動識別子を用意します。このとき，データ連動識別子は同期反映グループとしてまとめておく必要があります。また，イベント制御用テーブル（hde_dtbl）を抽出対象のバックエンドサーバに配置しておきます。

反映トランザクション同期機能を使用する場合の構成例を，次の図に示します。

図3‒36　反映トランザクション同期機能を使用する場合の構成例

なお，一つの抽出側HiRDBから抽出するグローバルトランザクションは，一つの反映側システムで受信する必要があります。このため，データ連動対象の表を配置するバックエンドサーバ数の最大は，一つの反映側Datareplicatorで受信できる最大数となります（反映側システムがUNIXの場合は128，Windowsの場合は63）。

抽出対象外のバックエンドサーバについては，グローバルトランザクションの対象になりません。次の図に示すように，抽出対象外のバックエンドサーバに対応したデータ連動識別子を同期反映グループにすると，同期を待ち続けるため，反映処理が進まなくなります。

図3‒37　同期を待ち続ける構成の例

(b)　抽出側システムと反映側システムの構成

この機能を使用する場合，一つの反映側システムで受信できるグローバルトランザクションは一つだけです。また，一つの反映側システムで，グローバルトランザクションと非グローバルトランザクションを混在して受信できます。構成例を次の図に示します。

図3‒38　抽出側システムと反映側システムの構成例1

説明

抽出側システム1からグローバルトランザクションを，抽出側システム2から非グローバルトランザクションを，一つの反映側システムに送信します。

また，一つのグローバルトランザクションを複数の送信先識別子に送信することもできます。グローバルトランザクションの送信の有無は，送信先識別子ごとに指定できます。構成例を次の図に示します。

図3‒39　抽出側システムと反映側システムの構成例2

説明

一つの抽出側システムから，複数の反映側システムにグローバルトランザクション及び非グローバルトランザクションを送信します。

次の図に示すように，一つの送信先識別子のセットを複数の反映側システムへ分散する構成にはできません。このような構成の場合，同期は保証しません。

図3‒40　同期できない構成の例

(3)　指定するオペランド

反映トランザクション同期機能を使用する際に指定しておく必要があるオペランドを次の表に示します。

表3‒7　反映トランザクション同期機能を使用する際に指定するオペランド

PP

定義ファイル

オペランド

説明

HiRDB

システム共通定義

pd_rpl_reflect_mode = uap※1

トランザクションブランチ情報（Datareplicatorがこの機能を実現するために必要な情報）を，システムログファイルへ出力するためのオペランドです。詳細については，マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

Datareplicator

反映システム定義

syncgroup001※2

同期反映グループを構成するためのオペランドです。

送信環境定義

reflect_mode = uap※3

トランザクションブランチ情報を，反映側Datareplicatorへ送信するためのオペランドです。

eventsync

同期イベント（同期反映グループがCOMMITを発行する契機となるイベント）の番号を指定します。

注※1

データ連動中に指定値をuapからserver，又はserverからuapに変更すると，反映処理実行時にKFRB03312-Eメッセージが出力されて，反映処理は停止します。また，トランザクションブランチ情報は送信されなくなります。回避するためには，同期反映グループを解除して再起動する必要があります。

注※2

トランザクションブランチ情報を送信する状態でsyncgroup001オペランドが定義されていないと，KFRB02066-Wメッセージが出力されて，非同期で反映が行われます。トランザクションブランチ情報を送信しない状態でsyncgroup001オペランドが定義されていると，ポートチェックエラー（詳細コード＝26）になります。

注※3

HiRDBのpd_rpl_reflect_modeオペランドの指定値がserverの場合は，reflect_modeオペランドにuapを指定しても，hdestartコマンド実行時にエラーとなり，KFRB00726-Eメッセージが出力されます。

また，reflect_modeオペランドにuapを指定する場合は，送信環境定義のoverwriteオペランドにfalseを指定してください。false以外を指定すると，KFRB00846-Eメッセージが出力されてエラーになります。

3.6.3　反映トランザクション同期機能の処理の流れ

反映トランザクション同期機能は，イベント機能を利用して実現します。処理の流れを次の図に示します。

図3‒41　反映トランザクション同期機能の処理の流れ

注※1

UAPは次の順番で実行します。

トランA

トランB

hdeeventコマンド

トランC

hdeeventコマンドには，送信環境定義のeventsyncオペランドに指定した同期イベントの番号をイベントコードとして指定します。

注※2

BES1，BES2，及びBES3の更新情報の反映処理は，それぞれ異なる反映プロセスによって実行されます。そのため，トランA及びトランBの反映処理は非同期に実行されます。また，トランA及びトランBの反映処理を実行した時点では，まだCOMMITを発行しません。

注※3

反映プロセスは，同期イベントを反映した時点でほかの反映プロセスを待機します。BES1からBES3までの反映プロセスすべてが同期イベントを反映して，全バックエンドサーバで整合性が取れた時点（全グローバルトランザクションを決着させた後）で，全反映プロセスは一斉にCOMMITを発行します。したがって，トランCに対するCOMMITは，次に同期イベントが実行されるまで発行されません。

注意事項

この機能を使用すると，反映側Datareplicatorから発生するトランザクション（反映トランザクション）をCOMMITする契機は，同期イベントだけになります。このため，定期的に同期イベントを発生させないと反映トランザクションが長大化し，HiRDBのリソース不足などが発生します。反映側HiRDBのリソースを考慮して，反映トランザクションがエラーにならない間隔で，定期的に同期イベントを実行する必要があります。

定期的に同期イベントを発生させるためのシェルスクリプトのサンプルを次に示します。次のサンプルでは，5秒間隔で同期イベントを発生させます。

#!/bin/sh
if [ -z "$1" ]
then
        echo "Please specify syncevent number."
        exit 0
fi
if [ $1 -le 0 -o $1 -ge 129 ]
then
        echo "Please specify numerical value from 1 to 128. "
        exit 0
fi
if [ -z $PDUSER ]
then
        echo "Please set PDUSER."
        exit 0
fi
echo "Start event of synchronization."
execf=OK
while [ -n $execf ]
do
        /opt/hirdbds/bin/hdeevent -n $1
        if [ $? = 0 ]
        then
                echo "event $1 O.K"
        else
                echo "Execution of hdeevent failed."
                exit 0
        fi
        sleep 5
done
echo "Stop event of synchronization."
exit 1

3.6.4　トランザクションブランチ情報

トランザクションブランチ情報とは，レプリケーション対象のバックエンドサーバ名に関する情報のことです。反映トランザクション同期機能を使用する場合，抽出側HiRDBのシステムログファイルにトランザクションブランチ情報が格納されます。抽出側Datareplicatorはその情報を抽出して，データの整合性を保証しています。

トランザクションブランチ情報の連動を次の図に示します。

図3‒42　トランザクションブランチ情報の連動

注※1

抽出側HiRDBに対してトランザクションを実行すると，HiRDBのシステムログファイルに，トランザクション単位にトランザクションブランチ情報が出力されます。なお，この時点でのトランザクションブランチ情報には，該当するトランザクションの分岐先バックエンドサーバ名がすべて格納されています。

注※2

システムログファイル中にトランザクションブランチ情報が出力されている場合，抽出側Datareplicatorの抽出プロセスが無条件にトランザクションブランチ情報を抽出して，抽出情報キューファイルに格納します。このとき，抽出対象表以外の表を更新するバックエンドサーバ名の情報は削除されます。

注※3

抽出側Datareplicatorの送信プロセスがトランザクションブランチ情報内のバックエンドサーバ名をデータ連動識別子に変換して，反映側Datareplicatorに送信します。

注※4

抽出対象表以外の表を更新するバックエンドサーバの場合，トランザクションブランチ情報を抽出しません。

なお，HiRDBの正常停止ログは，同期イベントに置換して送信されます。これによって，HiRDBの正常停止を検知した場合でも反映トランザクションを同期します。ただし，同期イベントを抽出するタイミングはHiRDBが正常起動したときです。HiRDBが正常停止した時点では，反映トランザクションの同期は行われないため，注意してください。

3.6.5　同期反映グループ

反映トランザクション同期機能を使用する場合，抽出側Datareplicatorの各バックエンドサーバが送信するトランザクションを一つの反映側Datareplicatorで受信するために，対応する反映側Datareplicatorのデータ連動識別子を同期反映グループとしてまとめておく必要があります。

(1)　同期反映グループの起動

同期反映グループを起動するには，必要なオペランドを正しく指定して，次のどちらかのコマンドを入力します。

hdsstart

hdsrfctl -g 同期反映グループ名 -m start

なお，2.は同期管理プロセスが停止中の場合にだけ実行できます。同期管理プロセスが稼働中の場合に実行すると，KFRB00161-Eメッセージが出力されて，コマンドは無視されます。プロセスの稼働状況は，hdsstateコマンドによって確認できます。

同期反映グループを解除した状態で起動するには，次のコマンドを入力します。

hdsstart -c 同期反映グループ名

一度このコマンドを入力すると，次回以降1.又は2.のコマンドを入力しても，同期反映グループを解除した状態で起動します。再度同期反映グループを有効にするためには，反映側Datareplicatorを初期化する必要があります。

注意事項

同期反映グループを構成するデータ連動識別子単位での起動はできません。同期反映グループを構成するデータ連動識別子に対してhdsrfctl -dコマンドを実行すると，KFRB03304-Eメッセージが出力されて，コマンドは無視されます。

(2)　同期反映グループの停止

同期反映グループを停止するには，次のどちらかのコマンドを入力します。

hdsstop※

hdsrfctl -g 同期反映グループ名 -m immediate

注※

指定できるオプションについては，hdsstopコマンドを参照してください。

コマンドの指定ごとの停止方法を次の表に示します。

表3‒8　同期反映グループの停止方法

コマンドの指定

停止方法

hdsstop

受信プロセスが停止していて，かつ反映情報キューファイルの終端を検知している。反映情報キューファイルの終端検知時にトランザクション実行中であった場合は，そのトランザクションをロールバックして終了する。

hdsstop -t event

hdsstop -q 待ち時間

hdsstop -t immediate

コマンドを受け付けた後の，最初の同期イベントでの同期完了，又は反映情報キューファイルの終端を検知している。反映情報キューファイルの終端検知時にトランザクション実行中であった場合は，そのトランザクションをロールバックして終了する。

hdsrfctl -g 同期反映グループ名 -m immediate

hdsstop -t force

コマンドを受け付けた時点で，実行中の反映トランザクションをロールバックして終了する。反映トランザクションが発生していない場合はそのまま終了する。

注意事項

同期反映グループを構成するデータ連動識別子単位での停止はできません。同期反映グループを構成するデータ連動識別子に対してhdsrfctl -dコマンドを実行すると，KFRB03304-Eメッセージが出力されて，コマンドは無視されます。

(3)　同期反映グループに関する留意点

同期反映グループに関する留意点を次に示します。

(a)　オペランドの指定に関する留意点

同期反映グループに指定したデータ連動識別子では，次の表に示すオペランドの指定に制限があります。

表3‒9　同期反映グループに指定したデータ連動識別子の制限

定義ファイル名

オペランド

備考

反映システム定義

commit_wait_time

無視されます。

commitment_method

fxa_sqleを指定してください。fxa_sqle以外を指定すると，KFRB00847-Eメッセージが出力されてエラーになります。

discintvl

無視されます。

反映環境定義

eventtrn

無視されます。

eventtbl

無視されます。

eventretrn

無視されます。

eventretbl

無視されます。

eventspd

無視されます。

eventcntreset

無視されます。

cmtintvl

無視されます。

trncmtintvl

無視されます。

tblcmtintvl

無視されます。

reflect_trn_max_sqlnum

無視されます。

startmode※

trnを指定してください。trn以外を指定すると，KFRB00847-Eメッセージが出力されてエラーになります。

ujcodekind

rcvを指定してください。rcv以外を指定すると，KFRB00847-Eメッセージが出力されてエラーになります。

反映定義

load文

by 'uoc名'を指定できません。by 'uoc名'を指定すると，KFRB03315-Eメッセージが出力されてエラーになります。

注※

同期反映グループに指定しているデータ連動識別子の反映方式は，startmodeオペランドで指定します。イベント機能やhdsrfctlコマンドでの変更はできません。

なお，同期反映グループを解除して起動すると，無視されていたパラメタも有効になるため，指定値は検討しておく必要があります。

(b)　イベント機能に関する留意点

同期反映グループに対するイベントのうち，同期イベント以外は機能しなくなります。同期イベント以外を使用しても，KFRB03316-Wメッセージの出力後，無視されます。

接続単位終了イベントについても，-1イベントとしては扱われないで，無視されます。

(c)　同期反映グループ内のエラーに関する留意点

同期反映グループを構成するデータ連動識別子の一部でエラーが発生した場合，同期反映グループを構成するすべてのデータ連動識別子がエラー停止します。

同期反映グループ内でエラーが発生すると，同期管理プロセスが停止して，同期管理プロセスの停止を検知した各反映プロセスがKFRB03311-Eメッセージを出力します。

同期管理プロセスの停止を検知するタイミングは次のどちらかです。

SQL発行時，又は発行前

反映情報キューファイルの終端検知後，反映環境定義のref_wait_intervalオペランドの指定値経過時

(d)　hdsstateコマンドで表示されるトランザクションの件数に関する留意点

hdsstateコマンドによってデータ連動識別子ごとに表示されるトランザクションの件数は，トランザクションブランチの件数です。抽出側で発生した，実際のグローバルトランザクションの件数とは一致しません。

3.6.6　抽出状態・反映状態の確認方法

反映トランザクション同期機能を使用する場合，抽出状態及び反映状態の確認方法が変わります。次の表に確認方法を示します。

表3‒10　抽出状態及び反映状態の確認方法

運用

この機能を使用しない場合

この機能を使用する場合

抽出元DBの更新内容がどこまで反映されているか確認したい。

業務の切れ目でhdeeventコマンドを実行し，反映側システムに出力されるKFRB03211-Iメッセージで最終業務まで反映済みであることを確認してください。

「3.6.9　運用例」に説明する運用をしてください。

システムログからすべてのログが抽出済みか確認したい。

pdlogsync -d sysコマンドの実行後，pdls -d rpl -jコマンドを実行し，(2)より(1)の方が大きいことを確認してください。

SYSTEMID : HRD1(183346)

Data replication : Y

UNITID : unt1(183346)

Data replication : Y

SERVER NAME : sds01

Extract Database : Y

Extract Status : C

System Log Extract Point :

Run ID Group Gen No. BLock No.

41418a08 log5 2 4e　　…(1)

System Log Sync Info :

Run ID Group Gen No. BLock No.

41418a08 log5 2 4c　　…(2)

この機能を使用しない場合と同様です。

抽出情報キューファイルからすべてのログを送信した後で，抽出側Datareplicatorを停止したい。

抽出対象表の更新ができない状態にした後でhdestateコマンドを入力し，各バックエンドサーバのread positionとwrite positionが一致していることを確認してから，hdestopコマンドを実行してください。

抽出対象表の更新ができない状態にした後で同期イベントを実行し，各バックエンドサーバのread positionとwrite positionが一致していることを確認してから，hdestopコマンドを実行してください。

反映情報キューファイルからすべてのログを反映した後で，反映側Datareplicatorを停止したい。

抽出側Datareplicatorが停止している状態でhdsstateコマンドを入力し，各データ連動識別子のread positionとwrite positionが一致していることを確認してから，hdsstopコマンドを実行してください。

抽出対象表の更新ができない状態にした後で同期イベントを実行し，各バックエンドサーバのread positionとwrite positionが一致していることを確認してから，hdestopコマンドで抽出側Datareplicatorを停止します。

1.の状態でhdsstopコマンドを実行してください。

3.6.7　障害運用

反映トランザクション同期機能使用時に想定される障害とその対応方法を次の表に示します。

表3‒11　反映トランザクション同期機能使用時の障害運用

障害内容

対応策

hdeeventコマンドの実行漏れのため同期が取れないで，抽出情報キューファイル及び反映情報キューファイルが満杯になる。

同期反映グループを解除して対応してください。

長大なトランザクションなどが原因で，抽出情報キューファイルが満杯になる。

データ連動回復機能で回復してください。

ディスク障害などのため，一部のデータ連動識別子の更新情報や同期イベントが失われる。

データ連動回復機能で回復してください。

通信障害のため，一部のバックエンドサーバの同期イベントが受け取れない。

通信障害の回復を待ち，続きを受信してください。

反映情報キューファイルが満杯で，同期イベントが受け取れない。

同期反映グループを解除して反映側システムを再起動し，反映情報キューファイルに空きを作ります。すべてのログの反映が完了した時点で，再度同期反映グループを構成してください。

反映側DBのリソース不足や，タイムアウトのため，反映できない。

次のどちらかの方法で対策します。

DBの設定を変更した後，再実行してください。

同期反映グループを解除して反映側システムを再起動し，反映情報キューファイルに空きを作ります。すべてのログの反映が完了した時点で，再度同期反映グループを構成してください。

一部のデータ連動識別子の反映実行エラー（SQLエラーなど）のため，同期が取れない。

次のどちらかの方法で対策します。

エラー原因を取り除いて，再実行してください。

反映環境定義のskip_sqlcodeオペランド又は反映抑止を使用して，エラーとなっている更新情報をスキップしてください。

同期イベントが失われたり，シーケンスがずれたりする。

同期反映グループを解除して対応してください。

注意事項

抽出側システムで障害回復機能を使用した場合，トランザクションブランチ情報が抽出されないため，反映トランザクション同期機能は使用できません。障害回復するには，同期反映グループの定義を削除するか，又は同期反映グループを解除した状態で起動してください。

3.6.8　注意事項

反映トランザクション同期機能使用時の注意事項について説明します。

(1)　UOCに関する制限

反映トランザクション同期機能では，反映情報編集UOCは使用できません。

(2)　データ連動識別子の部分初期化

同期反映グループを構成するデータ連動識別子ごとの部分初期化はできません。同期反映グループを構成するデータ連動識別子の部分初期化を実行した場合，KFRB04344-Eメッセージが出力されて，初期化処理を中断します。ただし，次のどちらかの条件に該当する場合は，同期反映グループ全体を初期化します。

同期反映グループを構成するデータ連動識別子が一つである。

部分初期化を指定したデータ連動識別子以外にデータ連動識別子の定義がない，又は，ほかのデータ連動識別子がすべて欠番である。

例えば，次の場合，KFRB04344-Eメッセージは出力されません。反映側Datareplicatorの初期化として動作します。

コマンドの指定

dsid003の初期化を指定して反映側Datareplicatorを開始する。

hdsstart -i -D 003

反映システム定義の内容

dsid003以外のデータ連動識別子が欠番となっている。

dsid001 = **
dsid002 = **
dsid003 = c1
dsid004 = **
dsid005 = **
syncgroup001 = Grp001,c1

(3)　トランザクションの長大化

反映トランザクション同期機能の処理中に，各バックエンドサーバの同期イベントがそろわないと，トランザクションが長大化して，反映側HiRDBでリソースが不足する可能性があります。また，長大なトランザクションが最終的に決着できないでロールバックする場合，多量のロールバックログを出力します。

このような問題を回避するために，反映側HiRDBの排他制御用プールサイズ，及びシステムログファイルサイズを超えないように，反映システム定義のsyncwait_limit_tran_countオペランドで同期待ち限界トランザクション数を見積もってください。

(4)　全行削除（PURGE TABLE）の実行

抽出側HiRDBがパラレルサーバで，サーバ間横分割していない表の場合は，PURGE TABLEを実行してもデータ連動ができます。

注意

PURGE TABLEを実行すると，反映トランザクションは自動的にCOMMITされます。そのため，抽出側DBに更新トランザクションが実行されていない状態で，次の運用をしなければなりません。

同期イベントを実行して同期を取り，ほかのトランザクションが実行されていない状態にします。

PURGE TABLEを実行します。PURGE TABLEの実行条件は次のとおりです。

・実行するトランザクション中に，PURGE TABLEは一つだけである。

・PURGE TABLEよりも前に，INSERT，UPDATE，及びDELETEを含んでいない。

再度，同期イベントを実行します。

これ以外の運用をした場合，PURGE TABLEを実行したデータ連動識別子の反映トランザクションだけがCOMMITされ，他データ連動識別子との反映トランザクションの同期は保証できなくなります。その場合，速やかに同期イベントを実行して，反映トランザクションを同期する必要があります。

(5)　抽出定義の変更

抽出定義を変更するためには，反映側Datareplicatorを初期化する必要があります。反映側Datareplicatorの初期化手順は，「6.8.4　反映トランザクション同期機能を使用している場合の構成変更」を参照してください。

反映側Datareplicatorを初期化しないで抽出定義を変更すると，反映側Datareplicatorの実行中にKFRB03317-Eメッセージが出力されて，エラーになります。エラーを回避するためには，同期反映グループを解除して再起動する必要があります。

(6)　反映側Datareplicator実行環境下のHiRDBのクライアント環境定義

反映側Datareplicatorの環境変数HDSCLTWAITTIMEに「USER」を指定した場合，HiRDBのクライアント環境定義PDSWAITTIME，及びPDSWATCHTIMEには0を指定してください。0以外を指定した場合，反映SQLプロセスが接続タイムアウトとなることがあります。

3.6.9　運用例

反映トランザクション同期機能を使用する際の運用例について説明します。

運用ごとの手順を次に示します。

運用

手順

環境構築時の初期化手順

「6.2　環境構築時の初期化手順」の手順に従ってください。

通常業務

「通常業務の開始から終了まで」の手順に従ってください。

抽出対象表の構成変更

抽出側HiRDBのサーバ構成変更

「通常業務の開始から終了まで」の手順に従った後，抽出定義及び反映定義を変更してください。その後，「6.8.4　反映トランザクション同期機能を使用している場合の構成変更」の手順に従ってください。

抽出側Datareplicatorの部分初期化

反映トランザクション同期機能を使用している送信先は，部分初期化できません。

「6.8.4　反映トランザクション同期機能を使用している場合の構成変更」の手順に従ってください。

通常業務の開始から終了まで

通常業務の開始から終了までの運用の流れを次の図に示します。

3.7　イベント機能

イベント機能とは，抽出側システムで発行したイベントに従って，反映処理の動作を切り替える機能です。イベント機能を使用すると，反映処理の停止，反映処理の再開始，及び稼働中の反映処理の反映方式の切り替えができます。

イベント機能の動作例を次の図に示します。

図3‒43　イベント機能の動作例

3.7.1　イベントの発行

抽出側Datareplicatorでhdeeventコマンドを実行すると，イベントを発行します。hdeeventコマンドには，送信環境定義又は反映環境定義で指定したイベントコードを指定します。イベントコードの定義については，「3.7.3　イベントコードの定義」を参照してください。

なお，イベント機能を使う場合は，抽出側HiRDBにイベント制御用テーブルを作成してください。イベント制御用テーブルをUAPで更新すると，UAPからイベントを発行することもできます。イベント制御用テーブルについては，「4.6.7　イベント制御用テーブルの設計」を参照してください。

3.7.2　イベントの種類

イベントの種類を次の表に示します。

表3‒12　イベントの種類

イベント種類

内容

送信データ件数リセットイベント

抽出側Datareplicatorの送信データ件数（hdestateコマンド実行結果のSend data Transmission countに表示される件数）をリセットするイベントです。

同期イベント

バックエンドサーバ間での反映トランザクションの同期を取って，COMMITするイベントです。このイベントは，反映トランザクション同期機能を使用する場合にだけ有効です。

トランザクション単位反映イベント

トランザクション単位での反映処理を要求するイベントです。

表単位反映イベント

表単位での反映処理を要求するイベントです。

トランザクション単位反映再起動イベント

停止状態にある反映処理を，トランザクション単位での 反映処理方式で再起動するイベントです。

表単位反映再起動イベント

停止状態にある反映処理を，表単位での反映処理 方式で再起動するイベントです。

停止イベント

反映処理の停止を要求するイベントです。

反映処理数リセットイベント

実行した反映処理の件数（hdsstateコマンド実行結果のReflection countに表示する件数）をリセットするイベントです。

接続単位終了イベント

抽出側システムからの更新情報の転送が終了したときに，抽出側システムから送信されるイベントです。この接続単位終了イベントのイベントコードは−1（固定）です（このイベントコードは反映環境定義では指定できません）。

3.7.3　イベントコードの定義

それぞれのイベントは，イベントコードで識別されます。イベントコードを定義するオペランドを次の表に示します。

表3‒13　イベントコードを定義するオペランド

イベントの種類

イベントコード

（既定値）

オペランド名

定義の種類

送信データ件数リセットイベント

−

eventcntreset

送信環境定義

同期イベント

−

eventsync

トランザクション単位反映イベント

1

eventtrn

反映環境定義

表単位反映イベント

2

eventtbl

トランザクション単位反映再起動イベント

3

eventretrn

表単位反映再起動イベント

4

eventretbl

停止イベント

5

eventspd

反映処理数リセットイベント

−

eventcntreset

接続単位終了イベント

−1（固定）

（指定できません）

（凡例）

−：イベントコードの規定値はありません。

3.7.4　イベントを検知するタイミングと動作

イベントを検知するタイミングと，イベント検知時の抽出機能又は反映機能の動作について説明します。

(1)　イベントを検知するタイミング

イベントを検知し，反映処理の動作を切り替えるタイミングを次の図に示します。

図3‒44　イベントを検知するタイミング

注※1

KFRB02036-Iメッセージが出力されます。

注※2

KFRB03006-I又はKFRB03211-Iメッセージが出力されます。

注※3

hdsstopコマンドの実行によって検知されます。

(2)　イベントを検知したときの動作

イベント検知時，イベントの種類によって，抽出機能又は反映機能の対応するプロセスが動作します。イベント検知時の抽出機能又は反映機能の動作を次の表に示します。

表3‒14　イベント検知時の抽出機能又は反映機能の動作

イベント種別

プロセス種別

送信プロセス

反映マスタプロセス

受信プロセス

反映定義サーバプロセス

反映プロセス

同期管理プロセス

送信データ件数リセットイベント

送信データ件数をリセットして，続行します。

−

−

−

−

−

同期イベント

−

−

−

−

同期反映グループに属するすべての反映プロセスで，一斉にCOMMITします。

同期反映グループに属する反映プロセス間の同期を取ります。

トランザクション単位反映イベント

−

−

−

反映プロセスをtrnモードで再起動します。

メッセージを出力して，プロセスを終了します（終了モード：イベント終了）。

−

表単位反映イベント

−

−

−

反映プロセスをtblモードで再起動します。

メッセージを出力して，プロセスを終了します（終了モード：イベント終了）。

−

トランザクション単位反映再起動イベント

−

反映定義サーバプロセスを再起動します。ただし，既に起動している場合は，エラーメッセージを出力します。

反映マスタプロセスに通知します。

反映プロセスをtrnモードで起動します。その後，すべての反映プロセスを，このイベントコードを検知して起動した後で，メッセージを出力して処理を続行します。

メッセージを出力して，処理を続行します。

−

表単位反映再起動イベント

−

反映定義サーバプロセスを再起動します。ただし，既に起動している場合は，エラーメッセージを出力します。

反映マスタプロセスに通知します。

反映プロセスをtblモードで起動します。その後，すべての反映プロセスを，このイベントコードを検知して起動した後で，メッセージを出力して処理を続行します。

メッセージを出力して，処理を続行します。

−

停止イベント

−

−

−

すべての反映プロセスのイベント終了を待ちます。すべての反映プロセスがのイベント終了した後，メッセージを出力してプロセスを終了します。

メッセージを出力して，プロセスを終了します（終了モード：イベント終了）。

−

反映処理数リセットイベント

−

−

−

−

反映処理数をリセットして，処理を続行します。

−

接続単位終了イベント

−

−

−

すべての反映プロセスがこのイベントコードを検知した時点でメッセージを出力し，処理を続行します。

メッセージを出力して，処理を続行します。

−

（凡例）

−：動作しません。

trnモード：トランザクション単位反映方式

tblモード：表単位反映方式

注　

イベントの種別に関係なく，イベント検知時には反映側データベースに対して同期点処理を実行します。

3.7.5　注意事項

イベント機能を使用する場合の注意事項を次に示します。

抽出側システムから送られたイベントコードが，反映環境定義に指定したイベントコード，又は−1（接続単位終了イベント）以外の場合，反映側Datareplicatorはイベントが通知されたことを認識してメッセージを出力しますが，イベント通知前の反映処理を継続します（イベントは無視されます）。

反映処理が既に動作しているときは，再起動イベント（トランザクション単位反映再起動イベント，表単位反映再起動イベント）を検知しても無視されます。

再起動イベント（トランザクション単位反映再起動イベント，表単位反映再起動イベント）を処理する前にDatareplicatorを停止すると，再起動イベントの情報は破棄されます。

反映定義サーバプロセスのイベント監視間隔は1秒であり，また，同時に管理できるイベントの数は16個までです。このため，1秒間に16個を超えるイベントが発行された場合には，メッセージにイベントコードが表示されません。反映定義サーバプロセスが出力するメッセージのイベントコードを使って運用する場合には，1秒間に16個を超えるイベントを発行しないでください。

3.8　ファイルの二重化

Datareplicatorでは，データ連動に使用するファイルを二重化することで，ファイル障害時の信頼性を向上することができます。

注意事項

ファイルを二重化すると，二つのファイルに書き込みをするため，データ連動の処理時間が約2倍長くなります。データ連動の処理時間を考慮して，ファイルを二重化してください。

ファイルの二重化を行う場合，環境定義で指定するファイルを論理ファイルにします。そして，その論理ファイルを構成する二つの物理ファイルを二重化定義ファイルで定義します。これらのファイルは，一方をA系ファイル，他方をB系ファイルと呼びます。A系ファイルとB系ファイルの内容は同じです。論理ファイルとA系B系の物理ファイルの関係を次の図に示します。

図3‒45　論理ファイルとA系B系物理ファイルの関係

Datareplicatorは，この二つの物理ファイルに対して同じ情報を出力します。そして，どちらかのファイルに障害が発生すると，Datareplicatorは障害が発生したファイルを切り離し，残りのファイルを使用してデータ連動を続行します。

3.8.1　二重化できるファイル

二重化できるファイルを次の表に示します。

表3‒15　二重化できるファイル

対象システム

定義ファイル

抽出システム

抽出マスタステータスファイル

抽出サーバステータスファイル

抽出情報キューファイル

データ連動用連絡ファイル

反映システム

反映マスタステータスファイル

反映ステータスファイル

反映情報キューファイル

注意事項

物理ファイルに割り当てるファイル種別（キャラクタ型スペシャルファイル，又は通常ファイル）は，すべての物理ファイルで統一してください。

セクタ長はすべての物理ファイルで統一してください。

データ連動用連絡ファイルに関しては，論理ファイル名と同じ名称の物理ファイル名をＡ系，Ｂ系のどちらかに指定してください。

Datareplicatorファイルシステム領域を使用するファイルは二重化できません。二重化する論理ファイル名をファイルシステム領域に割り当てないでください。

3.8.2　二重化に関連するファイル

二重化に関連するファイルを次の表に示し，それぞれのファイルについて説明します。

表3‒16　二重化に関連するファイル

ファイル

使用目的

抽出システム定義ファイル，

又は反映システム定義ファイル

二重化定義ファイルのファイル名を定義します。

抽出環境定義ファイル，

又は反映環境定義ファイル

二重化するファイルの論理ファイル名を定義します。

二重化定義ファイル

二重化するファイルの物理ファイル名を定義します。

二重化制御ファイル

ファイルの二重化を制御するためのファイルです。Datareplicatorが初期化処理時に生成します。

(1)　抽出システム定義ファイル，又は反映システム定義ファイル

二重化定義ファイルのファイル名を指定します。

抽出側システムを対象とするファイルを二重化する場合は抽出システム定義ファイルに，反映側システムを対象とするファイルを二重化する場合は反映システム定義ファイルにfile_dupenvオペランドを定義してください。file_dupenvオペランドについては，「5.2　抽出システム定義」又は「5.8　反映システム定義」を参照してください。このオペランドが省略された場合，ファイルの二重化は使用できません。

(2)　抽出環境定義ファイル，又は反映環境定義ファイル

二重化するファイルを論理ファイル名で定義します。

抽出側システムを対象とするファイルを二重化する場合は抽出環境定義ファイルに，反映側システムを対象とするファイルを二重化する場合は反映環境定義ファイルに論理ファイル名を定義してください。

(3)　二重化定義ファイル

論理ファイル名と物理ファイル名の対応を定義します。定義の詳細については，「5.7　二重化定義（抽出側）」又は「5.12　二重化定義（反映側）」を参照してください。

(4)　二重化制御ファイル

ファイルの二重化を制御するためのファイルです。Datareplicatorが初期化処理時に次のディレクトリに生成します。

システム

作成ディレクトリ

ファイル名

抽出側

すべてのHiRDBサーバマシンの抽出側Datareplicator運用ディレクトリ

hde_fileenv.prp

反映側

反映側Datareplicator運用ディレクトリ

hds_fileenv.prp

Datareplicator初期化後は，二重化制御ファイルのバックアップを取得しておいてください。このファイルの障害時には，バックアップを利用して回復する必要があります。

3.8.3　二重化する場合の注意事項

(1)　系切り替え機能を使用している場合

Datareplicator初期化後，対応する待機系サーバのDatareplicatorの運用ディレクトリに，二重化制御ファイルをコピーしてください。ただし，次の場合はコピーする必要はありません。

HiRDB/パラレルサーバで相互系切り替え構成の場合に，待機系のホストに実行系のBESがあるとき

実行系のBESがあるところに自動的に二重化制御ファイルが作成されます。

2回目以降の系切り替えで，かつ二重化制御ファイルの内容に一切変更がないとき

拡張子が「.mf」のファイルは待機系にコピーする必要はありません。拡張子が「.mf」のファイルは，ファイルを二重化する場合に，Datareplicatorが自動生成するワークファイルです。Datareplicatorの稼働中には削除しないでください。

(2)　ファイル障害が発生した場合

二重化しているファイルに障害が発生した場合，ファイルの回復作業が必要になります。詳細については，「9.1.6　ファイルの二重化運用時のファイル障害への対処」を参照してください。

4　システム設計

この章では，業務形態に合わせてデータ連動システムを設計する方法について説明します。さらに，抽出側Datareplicatorの設計方法と反映側Datareplicatorの設計方法についても説明します。

4.1　システム設計の項目

設計する項目と関連する定義とコマンドの一覧を次の表に示します。

表4‒1　設計する項目と関連する定義とコマンドの一覧

設計する項目

説明

関連する定義とコマンド※

連動パターンの設計

どのようなパターンでデータ連動するかを設計します。

抽出側システムの定義

・抽出定義

反映側システムの定義

・反映定義

抽出側DBと反映側DBとの対応の設計

データ連動の対象になる抽出側DBと反映側DBのマッピングキー，データ型，文字コードなどの対応を設計します。

反映対象表のデータがない場合は，HiRDBのデータベース作成ユティリティ，HiRDB Dataextractorなどで作成する必要があります。

−

抽出側システムと反映側システムとの対応の設計

抽出側システムと反映側システムとの対応数，対応するときに必要になるデータ連動識別子などを設計します。

抽出側システムの定義

・抽出システム定義

・抽出環境定義

・送信環境定義

・抽出定義

反映側システムの定義

・反映システム定義

・反映環境定義

データ連動システムの形態の設計

データ連動システムを単一方向更新システムか双方向更新システムのどちらにするか，及び階層型システムへの応用形態にするかどうかを設計します。

抽出側システムの定義

・抽出システム定義

・抽出環境定義

・送信環境定義

・抽出定義

反映側システムの定義

・反映システム定義

・反映環境定義

抽出側Datareplicatorの設計※

抽出側Datareplicatorで使うファイルの対応や，抽出／送信方法，起動／終了方法などを設計します。

抽出側システムの定義

・抽出システム定義

・抽出環境定義

・送信環境定義

・コマンド

　・hdestart

　・hdestop

　・hdeevent

反映側Datareplicatorの設計※

反映側Datareplicatorで使うファイルの対応や，反映方法，起動・終了方法などを設計します。

反映側システムの定義

・反映システム定義

・反映環境定義

・コマンド

　・hdsstart

　・hdsstop

　・hdsrfctl

注※

抽出側/反映側システムがメインフレーム（XDM/SD E2，XDM/RD E2，ADM，PDMII E2，TMS-4V/SP）の場合は，XDM/DSに定義します。XDM/DSの定義とコマンドについては，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」，及びマニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　運用」を参照してください。

抽出側システムがSAMファイルを使うメインフレーム側DB（PDMII E2，RDB1 E2）の場合は，該当する製品のマニュアルを参照してください。

4.2　連動パターンの設計

Datareplicatorのデータ連動には，7種類のパターンがあります。これらからデータ連動の目的に合ったパターンを選択します。また，これら複数のパターンを組み合わせて使うこともできます。

データ連動のパターンを次の表に示します。

表4‒2　データ連動のパターン

データ連動のパターン

内容

同一形式の表にデータ連動するパターン

抽出対象表を，すべて同一の表に反映します。

抽出対象表の表名，列名だけを変更して反映します。

別形式の表にデータ連動するパターン

抽出対象表の列を抽出側で並べ替えて抽出し，反映します。

抽出対象表の列を反映側で並べ替えて反映します。

抽出対象表の一部の列を抽出側で選択して抽出し，反映します。

抽出対象表の一部の列を反映側で選択し，反映します。

抽出対象表に，反映側で固定値の列を追加して反映します。

1表からｎ表にデータ連動するパターン

一つの抽出対象表を抽出側で複数に分割して抽出し，一つの反映側で反映します。

一つの抽出対象表を抽出側で複数に分割して抽出し，複数の反映側で反映します。

一つの抽出対象表を反映側で複数に分割して反映します。

ｎ表から1表にデータ連動するパターン

複数の抽出対象表を反映側で一つにまとめ，一つの表に反映します。

送信行を選択して反映するパターン

送信行を選択して反映します。

ユーザオウンコーディングを使ってデータ連動するパターン

更新情報を反映側のUOCでユーザ任意に加工して反映します。

更新情報の履歴を時系列順に取得するパターン

更新情報のほかに反映日付，反映時間などを，時系列順に取得します。

以降，データ連動のパターン別に，抽出側システムの抽出定義の内容について説明します。

ここではDatareplicatorの抽出側システムの定義で説明します。

抽出側DBがメインフレーム（XDM/SD E2，XDM/RD E2，ADM，PDMII E2，TMS-4V/SP）の場合には，抽出定義はXDM/DSで指定します。XDM/DSの抽出定義については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。

抽出側DBがSAMファイルを使うメインフレーム（PDMII E2，RDB1 E2）の場合は，製品ごとに定義に相当する指定をする場合としない場合があります。詳細は，各製品の該当するマニュアルを参照してください。

4.2.1　同一形式の表にデータ連動するパターン

同一形式の表にデータ連動するパターンについて説明します。

(1)　抽出対象表を，すべて同一の表に反映する例

抽出対象表を，形式，表名，列名などがすべて同一の表に反映する例を次の図に示します。

図4‒1　すべて同一の表に反映する例

（説明）

対象とする表

抽出側では，抽出対象とする表を抽出定義の抽出文で「認可識別子.表識別子」の形式で指定します。

反映側では，反映対象とする表を反映表定義のto句で「認可識別子.表識別子」の形式で指定します。

抽出対象にする列

抽出側では，抽出対象にする列を，抽出文で指定します。すべての列を，並び順を替えないで抽出する場合，「＊」で列名の指定を省略できます。

更新情報の名称

一つの表に対する抽出条件を，一つの抽出文で定義します。この抽出条件で抽出された更新情報の名称を抽出文のto句で定義します。この名称を更新情報名といいます。一つの表から複数の抽出条件で抽出する場合は，抽出条件の数だけ，抽出文を指定します。

抽出した更新情報の送信先

抽出定義の送信文で，抽出した更新情報の送信先を指定します。送信文では，送信先ごとに送信する更新情報名を一つ指定します。一つの送信先に対して複数の更新情報名を送信する場合は，送信する更新情報名の数だけ，送信文を指定します。

マッピングキー

抽出／反映の対象とする行は，マッピングキーで特定します。このため，抽出対象表と反映対象表とで，マッピングキーを対応させる必要があります。

マッピングキーは，抽出文のkey句で指定します。

反映定義の省略

同一形式の表で，さらに表名，列名も同じであるため，反映定義を省略できます。反映定義を省略した場合，抽出定義を反映定義と仮定して，データ連動を実行します。ただし，認可識別子，表識別子，及び列名として仮定される値は，抽出側DBによって異なります。反映定義を省略したときに認可識別子，表識別子，及び列名に仮定される値を次の表に示します。

表4‒3　反映定義を省略したときに認可識別子，表識別子，及び列名に仮定される値

抽出側DB

反映側DB

HiRDB

XDM/SD E2※

XDM/RD E2

ADM

PDMII E2

TMS-4V/SP

RDB1 E2

HiRDB

認可識別子

スキーマ名

認可識別子

データベース名

DBM名

認可識別子

認可識別子

認可識別子

表識別子

最下位のレコード型名

表識別子

セグメント

データセット名

表識別子

表識別子

表識別子

列名

構成要素名

列名

フィールド名

フィールド名

列名

列名

列名

注※

1個の抽出定義内で，構成要素名と抽出再定義RESTRUCT文で指定した再定義項目名がユニークでない場合は，再定義項目名に対応する反映表の定義ができないため，反映定義は省略できません。

(2)　抽出対象表の表名，又は列名を変更して反映する例

抽出対象表の表名，又は列名を変更して反映する例を次の図に示します。

図4‒2　表名，又は列名を変更して反映する例

（説明）

列名の定義の変更

更新情報フィールド定義のname句で，変更後の列名を定義します。更新情報フィールド定義のname句には，更新情報のすべてのフィールドの名称を定義します。ここで定義したフィールド名称のうち，反映対象とするフィールドを，反映表定義のload文で指定します。ただし，すべてのフィールドの並び順を替えないで反映する場合は，更新情報フィールド定義を省略できます。

表名，又は列名の変更

反映表定義のload文に変更後の列名を指定し，to句で変更後の表名を指定します。

4.2.2　別形式の表にデータ連動するパターン

別形式の表にデータ連動するパターンの例について説明します。

(1)　抽出対象表の列を抽出側で並べ替えて抽出して反映する例

抽出対象表の列を抽出側で並べ替えて抽出して反映する例を次の図に示します。

図4‒3　抽出側で列を並べ替えて抽出して反映する例

（説明）

抽出側での列の並べ替え

抽出側で列を並べ替える場合には，並べ替える順番に抽出対象表の列名を抽出文で指定します。

(2)　抽出対象表の列を反映側で並べ替えて反映する例

抽出対象表の列を反映側で並べ替えて反映する例を次の図に示します。

図4‒4　反映側で列を並べ替えて反映する例

（説明）

反映側での列の並べ替え

反映側で列を並べ替える場合には，まず更新情報フィールド定義のname句で，更新情報のフィールド名称を定義します。ここで定義したフィールドを，並べ替える順番に反映表定義のload文で指定します。

(3)　抽出対象表の一部の列を抽出側で選択して抽出して反映する例

抽出対象表の一部の列を抽出側で選択して抽出して反映する例を次の図に示します。

図4‒5　抽出側で列の一部を選択して抽出して反映する例

（説明）

抽出側での列の選択

抽出側で一部の列を選択して抽出する場合には，抽出する列だけを抽出文で指定します。

(4)　抽出対象表の一部の列を反映側で選択して反映する例

抽出対象表の一部の列を反映側で選択して反映する例を次の図に示します。

図4‒6　反映側で列の一部を選択して反映する例

（説明）

反映側での列の選択

反映側で一部の列を選択して反映する場合には，まず更新情報フィールド定義のname句で，更新情報のフィールド名称を定義します。ここで定義したフィールドのうち，反映するフィールドだけを反映表定義のload文で指定します。

(5)　抽出対象表に，反映側で固定値の列を追加して反映する例

抽出対象表に，反映側で固定値の列を追加して反映する例を次の図に示します。

図4‒7　反映側で固定値の列を追加して反映する例

（説明）

固定値の列を追加する場合の更新情報のフィールド名称

固定値の列を追加する場合には，更新情報フィールド定義でユーザ任意のフィールド名を指定します。さらに指定したフィールド名称の後に，constと追加する固定値を指定します。

また反映表定義のload文では，ユーザ任意のフィールド名も指定します。

4.2.3　1表からｎ表にデータ連動するパターン

1表からｎ表にデータ連動するパターンについて説明します。

(1)　一つの抽出対象表を抽出側で複数に分割して抽出して一つの反映側で反映する例

一つの抽出対象表を抽出側で複数に分割して抽出して一つの反映側で反映する例を次の図に示します。

図4‒8　抽出側で1表をｎ表に分割して抽出して一つの反映側システムで反映する例

（説明）

抽出側での表の分割

抽出側で1表をｎ表に分割する場合には，分割する数だけ，抽出文を指定します。

(2)　一つの抽出対象表を抽出側で複数に分割して抽出して複数の反映側で反映する例

一つの抽出対象表を抽出側で複数に分割して抽出して複数の反映側で反映する例を次の図に示します。

図4‒9　抽出側で1表をｎ表に分割して抽出して複数の反映側で反映する例

（説明）

複数の反映側への送信

複数の反映側へ送信するには，送信する反映側の数だけ，送信文を指定します。

(3)　一つの抽出対象表を反映側で複数に分割して反映する例

一つの抽出対象表を反映側で複数に分割して反映する例を次の図に示します。

図4‒10　一つの抽出対象表を反映側で複数に分割して反映する例

（説明）

反映側での表の分割

反映側で一つの抽出対象表を複数に分割する場合には，分割する数だけ，反映表定義を指定します。

抽出対象表と反映対象表は，マッピングキーで対応する必要があるため，すべての反映表定義でマッピングキーになるフィールドを指定します。

4.2.4　ｎ表から1表にデータ連動するパターン

ｎ表から1表にデータ連動するパターンについて説明します。

複数の抽出対象表を反映側で一つにまとめ，一つの表に反映するときは，マージ表を使います。マージ表を反映側システムで生成して，複数の抽出対象表を反映側で一つにまとめて一つの表に反映できます。INSERT，DELETE及びPURGE TABLEなどによる変更は，マージ表の規則又は反映表定義load文の指定に従って変換されます。

マージ表を使って，複数の抽出対象表を反映側で一つにまとめて一つの表に反映する例を次の図に示します。

図4‒11　マージ表を使って，複数の抽出対象表を反映側で一つにまとめて一つの表に反映する例

（説明）

抽出側での複数の表の抽出，送信

抽出側で複数の表の更新情報を抽出する場合には，抽出する表の数だけ，抽出文を指定します。

反映側での複数の表から一つの表への反映

反映側で複数の表から一つの表に反映する場合には，抽出対象表の数だけ，更新情報フィールド定義，及び反映表定義を指定します。また，この場合，抽出対象表と反映対象表とで列の数を対応させる必要があるため，更新情報フィールド定義でユーザ任意のダミーのフィールド名称を指定します。ダミーのフィールド名称には，const句を指定します。

反映表定義では，更新情報フィールド定義で指定したすべてのフィールド名称を指定します。なお，マージ表を作成するときは，反映表定義のto句で表名の前にsqlconvopt1又はsqlconvopt2を指定します。

4.2.5　送信行を選択してデータ連動するパターン

抽出側システムの更新情報のうち，条件に該当する更新情報だけを選んで反映するパターンです。複数の反映側システムごとに，反映する更新情報の条件を指定できます。

送信行を選択してデータ連動する例を次の図に示します。

図4‒12　送信行を選択してデータ連動する例

（説明）

抽出側Datareplicatorの指定

抽出側Datareplicatorの抽出定義の送信文（send文）に，マッピングキーに対する選択条件を指定します。

複数の反映側システムへの送信

送信先の反映側システムの数だけsend文を指定すると，条件を付けた更新情報を複数の反映側システムに送信できます。

4.2.6　ユーザオウンコーディングを使ってデータ連動するパターン

UOCでデータを編集してから反映するデータ連動のパターンの例について説明します。UOCについては，「8. ユーザオウンコーディング」を参照してください。

(1)　更新情報を反映側のUOCで任意に加工して反映する例

UOCを使うと，更新情報を編集・加工してから反映できます。更新情報を反映側のUOCで任意に加工して反映する例を次の図に示します。

図4‒13　反映側のUOCを使って任意に加工して反映する例

（説明）

UOCによって加工して反映する場合のUOC名

UOCによって加工して反映する場合は，反映表定義のby句にUOC名を指定します。

UOCでの処理

UOCに対しては，反映表定義のload文で指定した更新情報のフィールドのデータを渡します。UOCでは，受け取ったデータを加工して，反映処理をするためのSQL文の生成と発行が必要になります。

UOCは，反映側Datareplicatorで用意する関数を使って作成し，コンパイルとリンケージを実行する必要があります。

UOCのサンプル

反映側DatareplicatorではUOCのサンプルを用意しています。このUOCを利用して，任意のUOCを作成できます。

4.2.7　更新情報の履歴を時系列順に取得するパターン

更新情報の履歴を時系列順に取得するパターンを説明します。

(1)　更新情報のほかに反映日付，反映時間などを時系列順に取得する例

更新情報のほかに反映日付，反映時間などを，時系列順に取得する例を次の図に示します。

図4‒14　更新情報のほかに反映日付，反映時間などを時系列順に取得する例

（説明）

時系列順に取得する表

時系列順に取得する場合，反映表定義のto句で，表名の前にtimestampと指定します。更新情報以外の情報を取得する場合，反映対象表には，あらかじめ更新情報以外の情報を取得する列を作成しておく必要があります。

更新情報以外の取得情報

更新情報以外に反映日付，反映時間，反映種別などの情報を取得する場合には，更新情報フィールド定義のname句にユーザ任意のフィールド名称を指定します。また，フィールド名称の後に，constと取得する情報を表す定数を指定します。

ここで指定した名称のフィールドのうち，取得の対象とするフィールドを反映表定義のload文で指定します。

4.3　抽出側DBと反映側DBとの対応の設計

抽出側DBと反映側DBを対応させたシステム設計について説明します。

4.3.1　抽出側DBの条件

HiRDBのデータベースからデータを抽出する場合の条件について説明します。

メインフレーム側DB（XDM/SD E2，XDM/RD E2，ADM，PDMII E2，TMS-4V/SP）からデータを抽出する場合の条件については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。SAMファイルを使うメインフレーム側DB（PDMII E2，RDB1 E2）からデータを抽出する場合の条件については，各製品の該当するマニュアルを参照してください。

(1)　抽出対象の表

抽出対象の表については，「1.3　データ連動で使える表」を参照してください。

(2)　抽出対象のデータ型

抽出対象のデータ型については，「1.4.1　Datareplicatorで使えるデータ型」を参照してください。

抽出側DBと反映側DBとのデータ型の対応については，「4.3.4　データ型の対応の設計」を参照してください。

(3)　抽出対象のSQL

抽出対象のSQLについては，「1.5　データ連動できるSQL」を参照してください。

(4)　抽出対象のUAP

抽出側Datareplicatorは，システムログ中のデータベースの更新ログを基にデータ連動を実行します。このため，データベースの更新ログを出力するUAPでの，データ連動対象DBの更新は，すべて抽出対象になります。

データ連動の実行時，データ連動対象DBを更新するUAPを実行する場合には，注意が必要な環境変数とSQL文があります。UAP実行時の注意を次の表に示します。

表4‒4　UAP実行時の注意

項目

注意

環境変数でのログレスモードの指定

HiRDBのクライアント環境定義の環境変数PDDBLOGに，NOを指定して実行しないでください。

SQL文での定義の変更

データ連動の実行中に，データ連動対象DBに対して，次のSQL文を発行しないでください。

・PURGE TABLE（複数のBESにわたる分割表に対する発行※）

・ALTER TABLE

・DROP TABLE

データ連動の実行時の定義変更については，「6.5.6　抽出側HiRDBの運用手順」を参照してください。

注※

抽出側Datareplicatorが複数のBESにわたる分割表に対するPURGE TABLEを検知すると，エラー情報ファイルに警告メッセージを出力して，該当する更新情報を抽出しません。このような状態になったときには，送信環境定義のprg_eventnoオペランドの指定で，送信処理を停止したり，反映側Datareplicatorに対してイベントを発行したりできます。

(5)　抽出対象のユティリティ

HiRDB Datareplicatorが抽出対象として対応しているのはデータベース作成ユティリティ（pdload）だけです。ただし，オプションを正しく指定しないと抽出−反映間の不整合を引き起こす可能性があります。BLOB型のデータを抽出できないという制約もあります。

また，その他のユティリティのうち更新ログを出力するものについてはデータ連動中に実行すると抽出−反映間で不整合を引き起こすため，オプション指定により抽出対象外として実行する必要があります。

ユティリティ実行時の注意を次の表に示します。

表4‒5　ユティリティ実行時の注意

ユティリティ名

注意

データベース定義ユティリティ

pddef

データ連動の実行中に，データ連動対象DBに対して，次のSQL文を発行しないでください。

ALTER TABLE

DROP TABLE

データ連動の実行時の定義変更については，「6.5.6　抽出側HiRDBの運用手順」を参照してください。

データベース作成ユティリティ

pdload

既存の表の場合

データ連動の実行中に，作成モードで実行しないでください（-dオプションは指定できません）。

追加モードで，ログ取得モードを指定して実行してください（-lオプションにはaを指定してください）。

新規の表の場合

データ連動の実行中に連動対象の表を新規に追加するときは，ログ取得モードで実行してください（-lオプションにはaを指定してください）。

なお，pdloadをデータ連携する場合，「4.7.3(9)(a)　排他資源数」の章も参照してください。

データベース構成変更ユティリティ

pdmod

データ連動の実行中は，抽出対象表が格納してあるRDエリアを再初期化しないでください。

データベース再編成ユティリティ

pdrorg

データ連動の実行中は，ログレスモード又は更新前ログ取得モードで実行してください（-lオプションにn又はpを指定してください）。

ログ取得モードで実行すると，再編成したデータベースの一部の更新情報だけがシステムログに出力されるので，抽出側DBと反映側DBとの間で不整合が発生します。

データベース回復ユティリティ

pdrstr

データベースのバックアップとバックアップ取得以降のログを基にして回復してください。それ以外の方法で回復すると，抽出側DBと反映側DBとの間で不整合が発生します。

リバランスユティリティ

pdrbal

データ連動対象表に対してリバランスユティリティを実行する場合，表定義の変更（RDエリアの追加）をする必要があります。

表定義と抽出定義変更時の運用手順については，「6.5.6(3)　抽出側の表定義と抽出定義変更時の運用手順」を参照してください。

なお，リバランスユティリティによるDB更新は，抽出対象外となります。

注

ユティリティの処理対象にBLOB列が含まれている場合は，ユティリティが実行したDB更新を抽出側Datareplicatorが無視するため，反映側DBにはユティリティが更新した行は反映されません。

(6)　抽出対象の更新情報長

抽出側Datareplicatorが抽出対象にできる更新情報の最大長（抽出対象列の定義長の総和）は256MBです。更新情報長が256MBより大きい場合は抽出定義プリプロセスコマンドの実行でエラーになります。

ただし，SGMLTEXT型及びXML型の列はチェック対象外のため，SGMLTEXT型及びXML型を抽出対象とする場合は，それぞれの型で扱うデータ長を考慮した上で256MB以内となるように抽出対象列を定義してください。

4.3.2　反映対象表の作成

反映対象表の作成手順について説明します。

(1)　反映対象表の作成方法

反映対象表を作成します。反映対象表のデータの作成方法の種類を次に示します。

HiRDBのデータベース作成ユティリティによる作成

HiRDBのSQL文による作成

HiRDB Dataextractorによる作成

HiRDBでの表の作成方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。HiRDB Dataextractorでの作成方法については，マニュアル「データベース抽出・反映サービス機能 HiRDB Dataextractor」を参照してください。

(2)　反映対象表の条件

表を作成するときには，次に示す条件を満たす必要があります。

作成する表は，実表にします。

マッピングキーを格納する列を設定しておきます。

表を構成する列の数を4,000以内にします。

4.3.3　マッピングキーの対応の設計

マッピングキーとは，更新情報が反映対象表のどの行に対応するのかを特定するためのキーのことです。このため，マッピングキーは抽出対象表と反映対象表とで対応させる必要があります。マッピングキーは1個以上の列で構成します。

注意1

マッピングキーは，反映対象のどの行に反映するかを特定するためのものです。マッピングキーが抽出側と反映側の間で特定できないときは，該当する行が複数になって，残りの反映処理で不都合が起こります。

マッピングキーで行が特定できない場合：

データを反映するときに，行が存在しないエラーになって終了することがあります。この場合は，反映環境定義のskip_sqlcodeオペランドにスキップするSQLCODEを指定して再実行してください。

注意2

反映対象表には，すべてのマッピングキー列を構成列とするユニークキーインデクスを定義してください。ユニークキーインデクスを定義していないと，キー重複エラーを検知できなくなります。さらに，UPDATEとDELETEの反映性能が著しく低下します。

マッピングキーは，抽出側DBによって指定方法が異なります。抽出側DB ごとのマッピングキーについて説明します。

(1)　抽出側DBがHiRDBの場合のマッピングキー

マッピングキーに指定できるデータ型を次に示します。

表4‒6　マッピングキーに指定できるデータ型（抽出側DBがHiRDB）

分類

マッピングキーに指定できるデータ型

列定義長

数値型

INTEGER

−

SMALLINT

−

DECIMAL(m,n)

1≦m≦38，0≦n≦38，n≦m

FLOAT

−

SMALLFLT

−

文字型

CHAR(n)

n≦255

VARCHAR(n)

n≦255

NCHAR(n)

n≦127

NVARCHAR(n)

n≦127

MCHAR(n)

n≦255

MVARCHAR(n)

n≦255

日付型

DATE

−

TIME

−

TIMESTAMP(p)

p＝0，2，4，6

INTERVAL YEAR TO DAY

−

INTERVAL HOUR TO SECOND

−

（凡例）

−：該当しません。

注

繰返し列はマッピングキーに指定できません。

マッピングキーは，抽出定義の抽出文のkey句 又はukey句で指定します。

マッピングキーには，最大16個の列が指定できます。

抽出定義の抽出定義文にkey句で列を指定した場合は，マッピングキーは更新しないでください。マッピングキーを更新すると反映側DBでは更新後のキーで反映されるので，抽出側DBでの更新とは異なる行に対する更新になります。このため，抽出側DBと反映側DBとの間に不整合が発生することがあります。マッピングキーを更新する場合は，ukey句で列を指定してください。

反映側Datareplicatorには，INSERT，UPDATE，及びDELETE時に操作したすべての行のマッピングキーに対応するデータが送信されます。

(2)　抽出側DBがXDM/SD E2の場合のマッピングキー

抽出側DBがXDM/SD E2の場合のマッピングキーの指定方法については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。

反映側Datareplicatorには，次のデータが送信されます。

抽出対象レコードのERASE時

抽出対象レコードと，それより上の階層のマッピングキーに対応するデータ

抽出対象レコードより上位のレコードのERASE時

削除したレコードと，それより上の階層のマッピングキーに対応するデータ

抽出対象レコードのSTORE，又はMODIFY時

抽出対象レコードと，それより上の階層のマッピングキーに対応するデータ

(3)　抽出側DBがXDM/RD E2の場合のマッピングキー

抽出側DBがXDM/RD E2の場合のマッピングキーの指定方法については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。

反映側Datareplicatorには，INSERT，UPDATE，及びDELETE時に操作したすべての行のマッピングキーに対応するデータが送信されます。

(4)　抽出側DBがADMの場合のマッピングキー

抽出側DBがADMの場合のマッピングキーの指定方法については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。

反映側Datareplicatorには，次のデータが送信されます。

ISRT，REPL，DLETコールのマッピングキーに対応するデータ

(5)　抽出側DBがPDMII E2の場合のマッピングキー

(a)　XDM/DSを使ってデータ連動する場合

抽出側DBがPDMII E2の場合のマッピングキーの指定方法については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。

(b)　SAMファイルを使ってデータ連動する場合

抽出側DBがPDMII E2の場合のマッピングキーは，更新情報定義で指定します。更新情報定義の指定については，「5.11　更新情報定義」を参照してください。

反映側Datareplicatorの反映情報キューファイルには，抽出側DBから転送されたSAMファイルの内容が格納されます。

(6)　抽出側DBがTMS-4V/SPの場合のマッピングキー

抽出側DBがTMS-4V/SPの場合のマッピングキーの指定方法については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。

反映側Datareplicatorには，INSERT，UPDATE，及びDELETE時に操作したすべての行のマッピングキーに対応するデータが送信されます。

(7)　抽出側DBがRDB1 E2の場合のマッピングキー

抽出側DBがRDB1 E2の場合のマッピングキーは，RDB1 E2の更新情報抽出機能で生成されます。

反映側Datareplicatorの反映情報キューファイルには，抽出側DBから転送されたSAMファイルの内容が格納されます。

(8)　SMALLFLT，FLOAT型の抽出列について

マッピングキーがSMALLFLT，FLOATの概数型の場合，抽出システム別でデータ形式が異なります。さらに，概数型はSQL実行時にSQLCODE　100（条件に合う行がありません）になる可能性があります。FLOAT，SMALLFLT型の列はマッピングキーに指定しないでください。

4.3.4　データ型の対応の設計

表のデータ型とDatareplicatorで反映するデータ形式の関係を次の表に示します。

表4‒7　表のデータ型とDatareplicatorで反映するデータ形式の関係

データ型

データ形式，データ長

文字コード変換の可否

INTEGER

HiRDBのデータ形式，データ長と同じ

×

SMALLINT

×

DECIMAL

×

LARGE DECIMAL

×

FLOAT

×

SMALLFLT

×

CHAR

○

VARCHAR

○

LONG VARCHAR

VARCHARとして認識

○

NCHAR

HiRDBのデータ形式，データ長と同じ

○

NVARCHAR

○

LONG NVARCHAR

NVARCHARとして認識

○

MCHAR

HiRDBのデータ形式，データ長と同じ

○

MVARCHAR

○

LONG MVARCHAR

MVARCHARとして認識

○

DATE

HiRDBのデータ形式，データ長と同じ

×

TIME

×

TIMESTAMP

×

INTERVAL YEAR TO DATE

×

INTERVAL HOUR TO SECOND

×

SGMLTEXT

○

FREEWORD

○

XML

×

BLOB

×

BINARY

×

繰返し列

×

（凡例）

○：文字コード変換できます。

×：文字コード変換できません。

抽出側DBによって，抽出側と反映側とでデータ型が異なることがあります。このため，反映対象表の作成時には，抽出対象表と反映対象表のデータ型を対応させる必要があります。データ型が対応していないと，反映処理がエラーになります。

データ型の対応について，抽出側DBごとに説明します。

(1)　抽出側DBがHiRDBの場合のデータ型の対応

抽出側DBがHiRDBの場合の，抽出対象表と反映対象表のデータ型の対応を次の表に示します。

表4‒8　HiRDBの場合の抽出対象表と反映対象表のデータ型の対応

抽出対象表のデータ型

反映対象表のデータ型

INTEGER

INTEGER

SMALLINT

SMALLINT

DECIMAL

DECIMAL

LARGE DECIMAL

LARGE DECIMAL

FLOAT

FLOAT

SMALLFLT

SMALLFLT※1

CHAR

CHAR又はMCHAR

VARCHAR

VARCHAR又はMVARCHAR

NCHAR

NCHAR

NVARCHAR

NVARCHAR

MCHAR

CHAR 又は MCHAR

MVARCHAR

VARCHAR 又は MVARCHAR

DATE

DATE

TIME

TIME

TIMESTAMP

TIMESTAMP

INTERVAL YEAR TO DAY

INTERVAL YEAR TO DAY

INTERVAL HOUR TO SECOND

INTERVAL HOUR TO SECOND

SGMLTEXT※2

SGMLTEXT※2

FREEWORD

FREEWORD

XML

XML

BLOB※2

BLOB※2

BINARY

BINARY

注

反映対象表の列よりも長いデータや，数値がオーバフローするデータを反映しようとすると，反映側HiRDBでエラーになります。

繰返し列を指定できます。ただし，繰返し列の要素単位では抽出できません。

注※1

データ連動できますが，概数のため丸め誤差が発生します。

注※2

データ連動する場合は，HiRDBの表定義のRECOVERYオペランドにALLを指定してください。HiRDBの表定義については，マニュアル「HiRDB SQLリファレンス」を参照してください。

(2)　抽出側DBがXDM/SD E2の場合のデータ型の対応

抽出側DBがXDM/SD E2の場合の，抽出対象のデータと反映対象表のデータ型の対応を次の表に示します。

表4‒9　XDM/SD E2の場合の抽出対象のデータと反映対象表のデータ型の対応

抽出対象のデータ※1

反映対象表のデータ型

データ属性

データの長さ

CHAR(n)

1≦n≦30000

CHAR(n)

CHAR(n)

n＞30000

VARCHAR(n) ※3

NCHAR(n)

1≦n≦15000

NCHAR(n)

NCHAR(n)

n＞15000

NVARCHAR(n) ※3

PACK(m,n)

−

DECIMAL(m＋n,n) ※4

UNPACK(m,n)※2

−

DECIMAL(m＋n,n) ※4

COMP(m,n)

1≦m≦4，n＝0

SMALLINT

COMP(m,n)

5≦m≦9，n＝0

INTEGER

COMP(m,n)

m＝0又はm＞10又はn≠0

DECIMAL(29,n)※6

BINARY(m,n)

1≦m≦15，n＝0

SMALLINT

BINARY(m,n)

16≦m≦31，n＝0

INTEGER

BINARY(m,n)

m＝0又はm＞32

又はn≠0

DECIMAL(29,n) ※5

（凡例）

−：該当しません。

注

反映対象表の列よりも長いデータや，数値がオーバフローするデータを反映しようとすると，反映側HiRDBでエラーになります。

注※1

XDM/DSでRESTRUCT文を指定している場合は，RESTRUCT文で定義した属性と長さになります。

注※2

UNPACK型のデータ変換で，次の条件のどれかを満たすとエラーになります。

ゾーン部の値が (F)₁₆以外の場合

符号部の値が (F)₁₆，(C)₁₆，(D)₁₆以外の場合

数値部の値が (0)₁₆以上 (9)₁₆以下 以外の場合

エラーになると，エラーメッセージと未反映情報が出力されて，エラーになった反映グループの反映処理が停止します。UOCを使った反映処理では，UNPACK型のデータ変換をしないで，抽出データをそのままUNPACK型データとしてUOCに渡し，反映処理を続行します。

注※3

空白サプレスはしません。

注※4

符号の正規化はしません。

注※5

BINARY型は，小数部けた数が0以外のときには，DECIMAL型に変換されます。そのとき，XDM/DSで扱えるDECIMAL型の精度の最大値は29のため，小数点以下30けた以降は切り捨てられます。

注※6

XDM/DSで扱えるDECIMAL型の精度の最大値は29になります。

(3)　抽出側DBがXDM/RD E2の場合のデータ型の対応

抽出側DBがXDM/RD E2の場合の，抽出対象表と反映対象表のデータ型の対応を次の表に示します。

表4‒10　XDM/RD E2の場合の抽出対象表と反映対象表のデータ型の対応

抽出対象表のデータ型

反映対象表のデータ型

INTEGER

INTEGER

SMALLINT

SMALLINT

DECIMAL

DECIMAL

LARGE DECIMAL

LARGE DECIMAL

FLOAT

FLOAT

SMALLFLT

SMALLFLT※1

CHAR

CHAR 又は MCHAR

VARCHAR

VARCHAR

LONG VARCHAR

NCHAR

NCHAR

NVARCHAR

NVARCHAR

LONG NVARCHAR

MCHAR

CHAR又はMCHAR

MVARCHAR

VARCHAR又はMVARCHAR

LONG MVARCHAR

DATE

DATE

TIME※3

TIME

INTERVAL YEAR TO DAY

INTERVAL YEAR TO DAY

INTERVAL HOUR TO SECOND※3

INTERVAL HOUR TO SECOND

BLOB※2

BLOB※2

注

反映対象表の列よりも長いデータや，数値がオーバフローするデータを反映しようとすると，反映側HiRDBでエラーになります。

繰返し列と配列列は指定できません。

注※1

データ連動できますが，概数のため丸め誤差が発生します。

注※2

BLOB型の列をデータ連動する場合は，HiRDBの表定義のRECOVERYオペランドにALLを指定してください。HiRDBの表定義については，マニュアル「HiRDB SQLリファレンス」を参照してください。

注※3

小数部を指定した列はデータ連動できません。

(4)　抽出側DBがADMの場合のデータ型の対応

抽出側DBがADMの場合の，抽出対象のデータと反映対象表のデータ型の対応を次の表に示します。

表4‒11　ADMの場合の抽出対象のデータと反映対象表のデータ型の対応

ADMでのデータ型

Datareplicatorでのデータ型

反映対象表のデータ型

Cn

CHAR(n)

CHAR(n)

Xn

CHAR(n)

CHAR(n)

Pn

　　ｎ≦15

PACK(2n−1,0)

DECIMAL(2n−1,0)

　　ｎ＞15

CHAR(n)

CHAR(n)

注1

反映対象表の列よりも長いデータや，数値がオーバフローするデータを反映しようとすると，反映側HiRDBでエラーになります。

注2

XDM/DSのRESTRUCT文でADMのデータ型をUNPACK属性とした場合に，抽出された更新情報に次に示すデータが含まれるときは，反映処理が停止します。

ゾーン部の値が，(F)₁₆以外の場合

符号部の値が (F)₁₆，(C)₁₆，(D)₁₆以外の場合

数値部の値が (0)₁₆以上 (9)₁₆以下 以外の場合

エラーになると，エラーメッセージと未反映情報が出力されて，エラーになった反映グループの反映処理が停止します。UOCを使った反映処理では，UNPACK型のデータ変換をしないで，抽出データをそのままUNPACK型データとしてUOCに渡し，反映処理を続行します。

(5)　抽出側DBがPDMII E2の場合のデータ型の対応

抽出側DBがPDMII E2の場合の，抽出再定義フィールドと反映対象表のデータ型の対応を表4-12に，PDMII E2のフィールド属性と反映対象表のデータ型の対応を表4-13に示します。

表4‒12　抽出再定義フィールドと反映対象表のデータ型の対応

抽出再定義文のフィールド属性

データの長さ

反映対象表のデータ型

CHAR(n)

n≦30000

CHAR(n)

NCHAR(n)

n≦15000

NCHAR(n)

PACK(m,n)

−

DECIMAL(m＋n,n)

PACKNS(m,n)

−

DECIMAL(m＋n,n)

UNPACK(m,n)

−

DECIMAL(m＋n,n)

UNPACKNS(m,n)

−

DECIMAL(m＋n,n)

COMP(m,n)

1≦m≦4，n＝0

SMALLINT

5≦m≦9，n＝0

INTEGER

m＝0又はm＞10又はn!＝0

DECIMAL(29,n)※

BINARY(m,n)

1≦m≦15，n＝0

SMALLINT

16≦m≦31，n＝0

INTEGER

上記以外

FLOAT

FLOAT(n)

n＝4，8

FLOAT

注

反映対象表の列よりも長いデータや，数値がオーバフローするデータを反映しようとすると，反映側HiRDBでエラーになります。

注※

XDM/DSで扱えるDECIMAL型の精度の最大値は29になります。

表4‒13　PDMII E2のフィールド属性と反映対象表のデータ型の対応

PDMII E2のフィールド属性

データの長さ

反映対象表のデータ型

X(n)

n＜＝30000

CHAR(n)

P(m,n)，AP(m,n)

n＞0，2m−1＞n

DECIMAL(2m−1,n)

n＞0，2m−1＜＝n

DECIMAL(n,n)

n＜＝0

DECIMAL(2m−1−n,0)

Z(m,n)，AZ(m,n)

n＞0，m＞n

DECIMAL(m,n)

n＞0，m＜＝n

DECIMAL(n,n)

n＜＝0

DECIMAL(m−n,0)

B(m,n)，AB(m,n)

n＞0，2.5m＞n

DECIMAL(2.5m,n)

n＞0，2.5m＜＝n

DECIMAL(n,n)

n＜＝0

DECIMAL(2.5m−n,0)

F(n)

n＝4，8

FLOAT

N(n)

n＜＝30000

NCHAR（↑n÷2↑）

注

反映対象表の列よりも長いデータや，数値がオーバフローするデータを反映しようとすると，反映側HiRDBでエラーになります。

(6)　抽出側DBがTMS-4V/SPの場合のデータ型の対応

抽出側DBがTMS-4V/SPの場合は，TMS-4V/SP/データ連携支援のユーザオウンコーディング（UOC）でデータ型を設定します。抽出側DBがTMS-4V/SPの場合のデータ型については，マニュアル「VOS3　TMS-4V/SP　データ連携支援機能　TMS-4V/SP/データ連携支援」を参照してください。

(7)　抽出側DBがRDB1 E2の場合のデータ型の対応

抽出側DBがRDB1 E2の場合の，抽出対象表と反映対象表のデータ型の対応を次の表に示します。

表4‒14　RDB1 E2の場合の抽出対象表と反映対象表のデータ型の対応

抽出対象表のデータ型

反映対象表のデータ型

INTEGER

INTEGER

SMALLINT

SMALLINT

DECIMAL

DECIMAL

FLOAT

FLOAT

SMALLFLT

SMALLFLT※

CHAR

CHAR 又は MCHAR

VARCHAR

VARCHAR

LONG VARCHAR

−

NCHAR

NCHAR

NVARCHAR

NVARCHAR

（凡例）

−：反映の対象にできません。

注

反映対象表の列よりも長いデータや，数値がオーバフローするデータを反映しようとすると，反映側HiRDBでエラーになります。

繰返し列は指定できません。

注※

データ連動できますが，概数のために丸め誤差が発生します。

4.3.5　文字コードの対応の設計

文字コードの対応の設計方法について説明します。

(1)　文字コードの種類

抽出側DBと反映側DBの文字コードの種類を次に示します。

EBCDIC/KEIS，EBCDIK/KEIS

抽出側DBがメインフレームの場合の，抽出側DBの文字コードです。

EBCDIC/KEIS，EBCDIK/KEISには，次の4種類があります。

EBCDIC/KEIS78

EBCDIK/KEIS78

EBCDIC/KEIS83

EBCDIK/KEIS83

このマニュアルでは，以降この4種類のコードをEBCDIK/KEISと表記します。

EBCDIK

メインフレームの1バイトコードです。

JIS8/シフトJIS

抽出側DB又は反映側DBがHiRDBの場合の文字コードです。

HiRDBのpdsetupコマンドでシフトJIS漢字コードを指定している場合に使われる文字コードです。

抽出側Datareplicatorでは抽出システム定義のdblocaleオペランドで，反映側Datareplicatorでは反映システム定義のdblocaleオペランドで，対応するHiRDBの文字コードを指定します。

EUC

抽出側DB又は反映側DBがHiRDBの場合の文字コードです。

HiRDBのpdsetupコマンドでEUC日本語漢字コードを指定している場合に使われる文字コードです。

抽出側Datareplicatorでは抽出システム定義のdblocaleオペランドで，反映側Datareplicatorでは反映システム定義のdblocaleオペランドで，対応するHiRDBの文字コードを指定します。

UCS2

UCS2は，Unicode UCS2文字セットです。Datareplicatorでは，UTF-8へのエンコードルールだけを意識し，コードと文字のマッピングについては意識していません。使用できるUnicodeの範囲はUCS2のBMP面（基本多言語面）で，UTF-8へのエンコードはUCS2をUTF-8形式にエンコードしたものです。

UTF-8

抽出側DB又は反映側DBがHiRDBの場合の文字コードです。HiRDBのpdsetupコマンドでUTF-8を指定している場合に使われる文字コードです。UTF-8は，Unicodeの文字を表現する文字エンコーディングスキームの一つで8ビット単位の情報の組み合わせで文字を表記します。抽出側Datareplicatorでは抽出システム定義のdblocaleオペランド，反映側Datareplicatorでは反映システム定義のdblocaleオペランドで，対応するHiRDBの文字コードを指定します。

(2)　文字コードの変換

抽出側DBと反映側DBとの文字コードが異なっている場合，Datareplicatorは文字コードを定義に従って変換します。抽出側DBと反映側DBで同じ文字コードを使っている場合は，文字コードを変換する必要はありません。

(a)　反映側Datareplicatorでの文字コードの変換

反映側Datareplicatorでは，抽出側DBの文字コードを反映側DBの文字コードに対応させて変換します。反映側DBの文字コードは，反映システム定義のdblocaleオペランドで指定します。

抽出側DBがメインフレーム側DBの場合，抽出側DBの文字コードのEBCDIK/KEISの種類は，反映環境定義のebcdic_typeオペランドで指定します。

抽出側DBと反映側DBの文字コードの対応を次の表に示します。

表4‒15　抽出側DBと反映側DBの文字コードの対応

抽出側DBの文字コード

反映側DBの文字コード

EBCDIK/KEIS※1

EBCDIK

JIS8/シフトJIS

EUC※2

UTF-8

EBCDIK/KEIS※1

−

−

○

○

○

EBCDIK

−

−

○

−

−

JIS8/シフトJIS

○

○

−

○

○

EUC※2

○

−

○

−

○

UTF-8

○

−

○

○

−

（凡例）

○：抽出側DBの文字コードを反映側DBの文字コードに変換できます。

−：文字コードを変換する必要はありません。

注※1

EBCDIK/KEISを扱えるのはXDM/DSとVOS3 Database Datareplicatorだけです。

注※2

コードセット0〜2以外の動作は保証しません。

(3)　文字コード変換の規則

Datareplicatorでの文字コードの変換規則について説明します。

文字コードの変換方法

文字コード変換用マッピングテーブルを使って文字コードを変換します。

外字の変換方法の定義

外字の変換方法は，hdsccnvedtコマンドで文字コード変換用マッピングテーブルを編集して定義します。

(4)　EBCDIK/KEISからJIS8/シフトJISへの文字コードの変換規則

(a)　1バイトコード

対応するシフトJISの文字コードに変換されます。

(b)　2バイトコード（標準文字コード）

対応するシフトJISの文字コードに変換されます。

機能キャラクタ（ (0A42)₁₆，(0A41)₁₆）は削除して詰められます。これによって余りができた場合は，空白文字（ (20)₁₆）に変換されます。

機能キャラクタで囲まれた文字列中の (00)16 〜 (40)₁₆は，対応するシフトJISの文字コードに変換されます。

最後の文字が2バイトコードの先頭バイトの場合は，空白文字（ (20)₁₆）に変換されます。

(c)　2バイトコード（外字）

ユーザが作成する文字コード変換用マッピングテーブルに従って変換されます。

未定義の外字，及び文字コード変換用マッピングテーブルを作成していない場合は，反映環境定義のundefcode_cnvオペランドの指定値に従って，空白文字に変換されます。

(d)　空白文字

シフトコード中の空白文字は，変換されます。空白文字の変換規則（EBCDIK/KEISからJIS8/シフトJIS）を次の表に示します。

表4‒16　空白文字の変換規則（EBCDIK/KEISからJIS8/シフトJIS）

EBCDIK/KEISの文字コード

JIS8/シフトJISの文字コード

全角の空白文字

(A1A1)₁₆

全角の空白文字

(8140)₁₆

二つの連続した半角の空白文字

(40)16 (40)₁₆

反映環境定義のshiftspace_cnvオペランドの指定値に従って，全角の空白文字又は二つの連続した半角の空白文字に変換します。

半角の空白文字

(40)₁₆

半角の空白文字

(20)₁₆

(5)　EBCDIK/KEISからEUCへの文字コードの変換規則

(a)　1バイトコード

仮名文字を除く1バイトコードは，対応するEUCの文字コードに変換されます。

仮名文字は，2バイトコードに変換されます。

(b)　2バイトコード（標準文字コード）

対応するEUCの文字コードに変換されます。

機能キャラクタ（ (0A42)₁₆，(0A41)₁₆）は削除して詰められます。これによって余りができた場合は，空白文字（ (20)₁₆）に変換されます。

機能キャラクタで囲まれた文字列中の (00)16 〜 (40)₁₆は，対応するEUCの文字コードに変換されます。

最後の文字が2バイトコードの先頭バイトの場合，空白文字（ (20)₁₆）に変換されます。

(c)　2バイトコード（外字）

9024文字中の外字領域の後ろ8836文字を，EUC文字コードの外字領域に固定的に割り当てて変換されます。

それ以外のコードは，ユーザが作成する文字コード変換用マッピングテーブルに従って変換されます。未定義の外字，及び文字コード変換用マッピングテーブルを作成していない場合は，反映環境定義のundefcode_cnvオペランドの指定値に従って，空白文字に変換されます。

ただし，コードセット3はSQL文の発行時にエラーになることがあります。

(d)　空白文字

空白文字は，変換されます。空白文字の変換規則（EBCDIK/KEISからEUC）を次の表に示します。

表4‒17　空白文字の変換規則（EBCDIK/KEISからEUC）

EBCDIK/KEISの文字コード

EUCの文字コード

全角の空白文字

(A1A1)₁₆

全角の空白文字

(A1A1)₁₆

二つの連続した半角の空白文字

(40)16 (40)₁₆

反映環境定義のshiftspace_cnvオペランドの指定値に従って，全角の空白文字又は二つの連続した半角の空白文字に変換します。

半角の空白文字

(40)₁₆

半角の空白文字

(20)₁₆

(e)　オーバフローが発生した場合の対処

半角の仮名文字は1バイトから2バイトに変換されるため，抽出対象表で半角の仮名文字を使っている場合，変換後のデータ長が長くなってオーバフローが発生することがあります。オーバフローが発生した場合の対処（EBCDIK/KEISからEUC）を次の表に示します。

表4‒18　オーバフローが発生した場合の対処（EBCDIK/KEISからEUC）

発生場所

Datareplicatorの動作

ユーザの対処

定数，更新データ

SQLエラー（全バイト数の変換後に，データが定義長を超えた場合）

定義長を変更して，反映処理を再実行してください。

注

識別子が30バイトを超えた場合，又は更新データが32,000バイトを超えた場合には，Datareplicatorは処理を続行できなくなります。このため，データ連動を開始する前に，抽出側システムをチェックして，識別子と更新データが制限値を超えないことを確認してください。

(6)　EBCDIK/KEISからUTF-8への文字コードの変換規則

(a)　1バイトコード

仮名文字を除く1バイトコードは，対応するUTF-8の文字コードに変換されます。

仮名文字は，3バイトコードに変換されます。

(b)　2バイトコード（標準文字コード）

対応するUTF-8の文字コードに変換されます。

機能キャラクタ((0A42)₁₆，(0A41)₁₆)は削除して詰められます。これによって余りができた場合は，空白文字((20)₁₆)に変換されます。

機能キャラクタで囲まれた文字列中の(00)₁₆〜(40)₁₆は，対応するUTF-8の文字コードに変換されます。

最後の文字が2バイトコードの先頭バイトの場合，空白文字(20)₁₆に変換されます。

(c)　2バイトコード（外字）

ユーザが作成する文字コード変換用マッピングテーブルに従って変換されます。

未定義の外字，及び文字コード変換用マッピングテーブルを作成していない場合は，反映環境定義のundefcode_cnvオペランドの指定に従って，空白文字に変換されます。

(d)　空白文字

シフトコード中の空白文字は，変換されます。空白文字の変換規則（EBCDIK/KEISからUTF-8）を次の表に示します。

表4‒19　空白文字の変換規則（EBCDIK/KEISからUTF-8）

EBCDIK/KEISの文字コード

UTF-8の文字コード

全角の空白文字

(A1A1)₁₆

全角の空白文字

(E38080)₁₆

二つの連続した半角の空白文字

(40)₁₆(40)₁₆

反映環境定義のshiftspace_cnvオペランドの指定値に従って，全角の空白文字又は二つの連続した半角の空白文字に変換します。

半角の空白文字

(40)₁₆

半角の空白文字

(20)₁₆

(e)　オーバフローが発生した場合の対処

半角の仮名文字は1バイトから3バイトに変換され，標準漢字は2バイトから3バイトに変換されるため，抽出対象表で半角仮名文字や標準漢字を使用している場合，変換後のデータ長が長くなってオーバフローが発生することがあります。

オーバフローが発生した場合の対処（EBCDIK/KEISからUTF-8）を次の表に示します。

表4‒20　オーバフローが発生した場合の対処（EBCDIK/KEISからUTF-8）

発生場所

Datareplicatorの動作

ユーザの対処

定数，更新データ

SQLエラー（全バイト数の変換後に，データが定義長を超えた場合）

定義長を変更して，反映処理を再実行してください。

注

識別子が30バイトを超えた場合，又は更新データが32,000バイトを超えた場合には，Datareplicatorは処理を続行できなくなります。このため，データ連動を開始する前に，抽出側システムをチェックして，識別子と更新データが制限値を超えないことを確認してください。

(f)　注意事項

反映側DBがHiRDBでUTF-8の場合，表にNCHAR・NVARCHAR型の列を作成できません。そのため，MCHARなど別のデータ型に格納する場合は，列データ編集UOCを使用して格納してください。

(7)　EBCDIKからJIS8への文字コードの変換規則

(a)　1バイトコード

JIS8コード（1バイトコード）に変換します。文字集合指定でEBCDIKを指定した列には1バイトコードしか指定できないため，次の現象が起こる可能性があります。

すべて１バイトコードとみなして変換するため，2バイトコードが変換対象となる場合，文字化けが発生します。

1バイトコードの変換では，変換前のデータ長と変換後のデータ長は変わりません。

すべて1バイトコードとして処理されるため，文字コード変換エラーは発生しません。

(8)　JIS8からEBCDIKへの文字コードの変換規則

(a)　1バイトコード

対応するEBCDIKの文字コードに変換されます。

(b)　2バイトコード（標準文字コード）

2バイトコードの1バイト目と2バイト目をそれぞれ1バイトコードとみなし，それぞれをEBCDIKの1バイトコード2文字に変換します。そのため，次の現象が起こる可能性があります。

2バイトコードを変換すると文字化けが発生します。

1バイトコードの変換では，変換前のデータ長と変換後のデータ長は変わりません。

すべて1バイトコードとして処理されるため，文字コード変換エラーは発生しません。

(9)　JIS8/シフトJIS又はEUCから，EBCDIK/KEISへの文字コードの変換規則

(a)　1バイトコード

対応するEBCDIK/KEISの文字コードに変換されます。

(b)　2バイトコード（標準文字コード）

対応するEBCDIK/KEISの文字コードに変換されます。

ただし，最後の文字が2バイトコードの先頭バイトの場合は，空白文字（ (40)₁₆）に変換されます。

(c)　2バイトコード（外字）

ユーザが作成する文字コード変換用マッピングテーブルに従って変換されます。

未定義の外字，及び文字コード変換用マッピングテーブルを作成していない場合は，空白文字（ (4040)₁₆）に変換されます。

(d)　空白文字

全角空白文字（ (8140)₁₆）は，対応する全角空白文字（ (A1A1)₁₆）に変換されます。半角空白文字（ (20)₁₆）は，対応する半角空白文字（ (40)₁₆）に変換されます。

(10)　JIS8/シフトJISからUTF-8への文字コードの変換規則

(a)　1バイトコード

仮名文字を除く1バイトコードは，対応するUTF-8の文字コードに変換されます。

仮名文字は，3バイトコードに変換されます。

(b)　 2バイトコード（標準文字コード）

対応するUTF-8の文字コードに変換されます。

(c)　2バイトコード（外字）

ユーザが作成する文字コード変換用マッピングテーブルに従って変換されます。

未定義の外字，及び文字コード変換用マッピングテーブルを作成していない場合は，反映環境定義のundefcode_cnvオペランドの指定に従って，空白文字に変換されます。

(d)　空白文字

シフトコード中の空白文字は，変換されます。空白文字の変換規則（JIS8/シフトJISからUTF-8）を次の表に示します。

表4‒21　空白文字の変換規則（JIS8/シフトJISからUTF-8）

JIS8/SJISの文字コード

UTF-8の文字コード

全角の空白文字

(8140)₁₆

全角の空白文字

(E38080)₁₆

半角の空白文字

(20)₁₆

半角の空白文字

(20)₁₆

(e)　オーバフローが発生した場合の対処

半角の仮名文字は1バイトから3バイトに変換され，標準漢字は2バイトから3バイトに変換されるため，抽出対象表で半角仮名文字や標準漢字を使用している場合，変換後のデータ長が長くなってオーバフローが発生することがあります。オーバフローが発生した場合の対処（JIS8/シフトJISからUTF-8）を次の表に示します。

表4‒22　オーバフローが発生した場合の対処（JIS8/シフトJISからUTF-8）

発生場所

Datareplicatorの動作

ユーザの対処

定数，更新データ

SQLエラー（全バイト数の変換後に，データが定義長を超えた場合）

定義長を変更して，反映処理を再実行してください。

注

識別子が30バイトを超えた場合，又は更新データが32,000バイトを超えた場合には，Datareplicatorは処理を続行できなくなります。このため，データ連動を開始する前に，抽出側システムをチェックして，識別子と更新データが制限値を超えないことを確認してください。

(f)　注意事項

反映側DBがHiRDBでUTF-8の場合，表にNCHAR・NVARCHAR型の列を作成できません。そのため，MCHARなど別のデータ型に格納する場合は，列データ編集UOCを使用して格納してください。

SJIS漢字コードからUnicode（UCS2）へのマッピングには，次の表に示す2種類があります。

表4‒23　SJIS漢字コードとUnicodeでの文字のマッピング

マッピング方式

内容

方式

変換対象

漢字範囲

JIS方式

SJIS〜JIS X0221

JIS第1水準

JIS X0221で規定されたマッピングに従います。

JIS第2水準

MS方式

Windows符号化文字集合〜MS-Unicode

JIS第1水準

Microsoft社が規定したマッピングに従います。

JIS第2水準

ベンダ拡張文字

MS方式では，JIS方式に比べベンダ拡張文字が追加されており，UCS2に変換する際JIS方式と異なるコードポイントに設定されます。Datareplicatorは，MS方式で行います。

NCHAR型のデータを変換する場合，UTF-8への変換後の長さが奇数のとき，変換後のデータに半角スペースが付与されます。collenメンバ（列データ長）には，変換後の（バイト長+1）/2の値が設定されます。

UTF-8への変換後の長さが偶数の場合，変換後のデータはそのままとし，collenメンバ（列データ長）には，変換後のバイト長/2の値が設定されます。

抽出表のNCHAR型の定義長nが偶数の場合，反映表のMCHAR型の定義長はn*3となります。

抽出表のNCHAR型の定義長nが奇数の場合，反映表のMCHAR型の定義長は（n*3）+1となります。

(11)　EUCからJIS8/シフトJISへの変換規則

(a)　1バイトコード

対応するシフトJISのコードに変換されます。

(b)　2バイトコード（標準文字コード）

対応するシフトJISのコードに変換されます。最後の文字が2バイトコードの先頭バイトである場合は，空白文字（(20)₁₆）に変換されます。

(c)　2バイトコード（外字）

ユーザが作成する文字コード変換用マッピングテーブルに従って変換されます。未定義の外字，及び文字コード変換用マッピングテーブルを作成していない場合は，反映環境定義のundefcode_cnvオペランドの指定値に従って，空白文字に変換されます。

(d)　空白文字

全角の空白文字（(A1A1)₁₆）は対応するコード（(8140)₁₆）に変換されます。2個連続する半角の空白文字（(20)₁₆）は全角空白文字（(8140)₁₆）に変換されます。1個の半角の空白文字（(20)₁₆）は対応するコード（(20)₁₆）に変換されます。

(12)　EUCからUTF-8への文字コードの変換規則

(a)　1バイトコード

仮名文字を除く1バイトコードは，対応するUTF-8の文字コードに変換されます。

(b)　2バイトコード（標準文字コード）

仮名文字は，3バイトコードに変換されます。

対応するUTF-8の文字コードに変換されます。

(c)　3バイトコード（外字）

ユーザが作成する文字コード変換用マッピングテーブルに従って変換されます。

未定義の外字，及び文字コード変換用マッピングテーブルを作成していない場合は，反映環境定義のundefcode_cnvオペランドの指定に従って，空白文字に変換されます。

(d)　空白文字

シフトコード中の空白文字は，変換されます。空白文字の変換規則（EUCからUTF-8）を次の表に示します。

表4‒24　空白文字の変換規則（EUCからUTF-8）

EUCの文字コード

UTF-8の文字コード

全角の空白文字

(A1A1)₁₆

全角の空白文字

(E38080)₁₆

半角の空白文字

(20)₁₆

半角の空白文字

(20)₁₆

(e)　オーバフローが発生した場合の対処

半角の仮名文字は2バイトから3バイトに変換され，標準漢字は2バイトから3バイトに変換されるため，抽出対象表で半角仮名文字や標準漢字を使用している場合，変換後のデータ長が長くなってオーバフローが発生することがあります。オーバフローが発生した場合の対処（EUCからUTF-8）を次の表に示します。

表4‒25　オーバフローが発生した場合の対処（EUCからUTF-8）

発生場所

Datareplicatorの動作

ユーザの対処

定数，更新データ

SQLエラー（全バイト数の変換後に，データが定義長を超えた場合）

定義長を変更して，反映処理を再実行してください。

注

識別子が30バイトを超えた場合，又は更新データが32,000バイトを超えた場合には，Datareplicatorは処理を続行できなくなります。このため，データ連動を開始する前に，抽出側システムをチェックして，識別子と更新データが制限値を超えないことを確認してください。

(f)　注意事項

反映側DBがHiRDBでUTF-8の場合，表にNCHAR・NVARCHAR型の列を作成できません。そのため，MCHARなど別のデータ型に格納する場合は，列データ編集UOCを使用して格納してください。

NCHAR型のデータを変換する場合，UTF-8への変換後の長さが奇数のとき，変換後のデータに半角スペースが付与されます。collenメンバ（列データ長）には，変換後の（バイト長+1）/2の値が設定されます。

UTF-8への変換後の長さが偶数の場合，変換後のデータはそのままとし，collenメンバ（列データ長）には，変換後のバイト長/2の値が設定されます。

抽出表のNCHAR型の定義長nが偶数の場合，反映表のMCHAR型の定義長はn*3となります。

抽出表のNCHAR型の定義長nが奇数の場合，反映表のMCHAR型の定義長は（n*3）+1となります。

(13)　UTF-8からEUC又はJIS8/シフトJISへの文字コードの変換規則

(a)　1バイトコード

対応する各文字コードに変換されます。

(b)　2バイトコード及び3バイトコード（標準漢字）

対応するUTF-8の文字コードに変換されます。

(c)　3バイトコード（外字）

ユーザが作成する文字コード変換用マッピングテーブルに従って変換されます。

未定義の外字，及び文字コード変換用マッピングテーブルを作成していない場合は，反映環境定義のundefcode_cnvオペランドの指定に従って，空白文字に変換されます。

(14)　文字コード変換の抑止

任意の抽出列に対して文字コードの変換抑止を指定すると，反映側Datareplicatorでその列の文字コード変換を抑止できます。文字コード変換の抑止の指定については，「5.10　反映定義」の更新情報フィールド定義の説明を参照してください。

(15)　各文字コード変換規則詳細

(a)　JIS8/シフトJISコードの変換規則

JIS8/シフトJISコードの変換規則を次の表に示します。

表4‒26　JIS8/シフトJISコードの変換規則

1byte

2byte

3byte

コード変換規則

0x00-0x80

−

−

JIS8と認識し，対応するコードに変換します。

0x81-0x9F

0x40-0xFC

（0x7Fを除く）

−

SJIS（漢字）と認識し，対応するコードに変換します。

上記以外

−

undefcode_cnvの指定によって変換します。

−

−

未完全コードと認識し，変換しないでスキップします。

0xA0-0xDF

−

−

JIS8と認識し，対応するコードに変換します。

0xE0-0xEF

0x40-0xFC

（0x7Fを除く）

−

SJIS（漢字）と認識し，対応するコードに変換します。

上記以外

−

undefcode_cnvの指定によって変換します。

−

−

未完全コードと認識し，変換しないでスキップします。

0xF0-0xFC

0x40-0xFC

（0x7Fを除く）

−

SJIS（外字）と認識し，対応するコードに変換します。

上記以外

−

undefcode_cnvの指定によって変換します。

−

−

未完全コードと認識し，変換しないでスキップします。

0xFD-0xFF

−

−

JIS8と認識し，対応するコードに変換します。

(b)　EUCコードの変換規則

EUCコードの変換規則を次の表に示します。

表4‒27　EUCコードの変換規則

1byte

2byte

3byte

コード変換規則

0x00-0x8D

−

−

コードセット0と認識し，対応するコードに変換します。

0x8E

0xA0-0xFF

−

コードセット2（仮名文字）と認識し，対応するコードに変換します。

上記以外

−

undefcode_cnvの指定によって変換します。

−

−

未完全コードと認識し，変換しないでスキップします。

0x8F

0xA1-0xFE

0xA1-0xFE

コードセット3（外字）と認識し，対応するコードに変換します。

上記以外

undefcode_cnvの指定によって変換します。

−

未完全コードと認識し，変換しないでスキップします。

上記以外

0xA1-0xFE

undefcode_cnvの指定によって変換します。

上記以外

−

未完全コードと認識し，変換しないでスキップします。

−

−

0x90-0x9F

−

−

コードセット0と認識し，対応するコードに変換します。

0xA0

−

−

0x20に変換します。

0xA1-0xFE

0xA1-0xFE

−

コードセット1（漢字）と認識し，対応するコードに変換します。

上記以外

−

undefcode_cnvの指定によって変換します。

−

−

未完全コードと認識し，変換しないでスキップします。

(c)　EBCDIK/KEISコードの変換規則

EBCDIK/KEISコードの変換規則を次の表に示します。

表4‒28　EBCDIK/KEISコードの変換規則

1byte

2byte

3byte

コード変換規則

半角シフト中

0x00-0x09

−

−

対応するコードに変換します。

0x0A

0x41

−

半角シフト切り替えで，変換しません。

0x42

−

全角シフト切り替えで，変換しません。

上記以外

−

第1バイト，第2バイトを1バイトコードとして変換します。

−

−

未完全コードと認識し，変換しないでスキップします。

0x0B-0xFF

−

−

対応するコードに変換します。

全角シフト中

0x00-0x40

−

−

第1バイト，第2バイトを1バイトコードとして変換します。

0x41-0xA0

0xA1-0xFE

−

対応するコードに変換します。

上記以外

−

undefcode_cnvの指定によって変換します。

−

−

未完全コードと認識し，変換しないでスキップします。

0xA1-0xFE

0xA1-0xFE

−

対応するコードに変換します。

上記以外

−

undefcode_cnvの指定によって変換します。

−

−

未完全コードと認識し，変換しないでスキップします。

0xFF

0x01-0xFF

−

undefcode_cnvの指定によって変換します。

−

−

未完全コードと認識し，変換しないでスキップします。

(d)　UTF-8コードの変換規則

UTF-8コードの変換規則を次の表に示します。

表4‒29　UTF-8コードの変換規則

1byte

2byte

3byte

コード変換規則

0x00〜0x7F

−

−

1バイトコードと認識し，対応するコードに変換します。

0x80〜0xBF

0x00〜0xFF

−

0x20に変換します。

−

−

0xC2〜0xDE

0x80〜0xFF

−

2バイトコードと認識し，対応するコードに変換します。

上記以外

−

undefcode_cnvの指定によって変換します。

−

−

未完全コードと認識し，変換しないでスキップします。

0xDF

0x80〜0xBF

−

2バイトコードと認識し，対応するコードに変換します。

上記以外

−

undefcode_cnvの指定によって変換します。

−

−

未完全コードと認識し，変換しないでスキップします。

0xE0

0xA0〜0xFF

0x80〜0xFF

3バイトコードと認識し，対応するコードに変換します。

上記以外

undefcode_cnvの指定によって変換します。

−

未完全コードと認識し，変換しないでスキップします。

上記以外

0x80〜0xFF

undefcode_cnvの指定によって変換します。

上記以外

−

未完全コードと認識し，変換しないでスキップします。

−

−

0xE1〜0xEE

0x80〜0xFF

0x80〜0xFF

3バイトコードと認識し，対応するコードに変換します。

上記以外

undefcode_cnvの指定によって変換します。

−

未完全コードと認識し，変換しないでスキップします。

上記以外

0x80〜0xFF

undefcode_cnvの指定によって変換します。

−

未完全コードと認識し，変換しないでスキップします。

−

−

0xEF

0x80〜0xBF

0x80〜0xBF

3バイトコードと認識し，対応するコードに変換します。

上記以外

undefcode_cnvの指定によって変換します。

−

未完全コードと認識し，変換しないでスキップします。

上記以外

0x80〜0xBF

undefcode_cnvの指定によって変換します。

上記以外

−

未完全コードと認識し，変換しないでスキップします。

−

−

上記以外

−

−

undefcode_cnvの指定によって変換します。

4.3.6　繰返し列の設計

繰返し列の設計方法について説明します。

(1)　繰返し列データの抽出の制限

繰返し列を抽出するときには，抽出側Datareplicatorでは特別な定義は必要ありません。ただし，次に示す制限があります。

繰返し列を抽出するときは，一つの列として操作してください。繰返し列を構成する要素ごとには抽出できません。

繰返し列をマッピングキーの対象にはできません。

(2)　繰返し列データの反映の制限

UPDATEのSET句で更新された繰返し列データを反映するときに，次に示す条件に該当すると，反映側DatareplicatorでSQLエラー（SQLCODE=−129）になって反映できなくなります。

（マッピングキー列の数＋抽出対象表の繰返し列以外の抽出列の数＋UPDATEのSET句に指定した繰返し列に該当する更新項目数）＞ 30000

マッピングキーの数は必ず1以上なので，反映できるSET句の繰返し列更新項目数は最大29999です。抽出側システムで繰返し列のすべての要素を更新するなど，大量の要素データを1SQLで更新するときは，各要素単位に更新項目を指定するのではなく，列単位で更新することをお勧めします。

(3)　繰返し列をデータ連動するときの反映定義

繰返し列を反映するときの反映定義は，従来通りload文で繰返し列を含む表を反映対象として定義します。更新情報フィールド定義で繰返し列に対して定数指定（format文のname句でconst指定）するときは，NULL定数だけ指定できます。NULL定数以外の値を指定すると，Datareplicatorではエラーにしないで，指定された定数でそのまま反映されます（反映側HiRDBでデータ互換性エラーになります）。

反映定義のload文に繰返し列を含む表を指定すると，timestampを指定して時系列情報表を作成できません。繰返し列を含む表に対してtimestampを指定すると，定義解析エラーとして該当するデータ連動識別子（dsid）での反映処理が停止します。

反映定義のload文に繰返し列を含む表を指定しても，sqlconvopt1，sqlconvopt2を指定してマージ表を作成できます。ただし，要素指定のUPDATEをINSERTに切り替えるときは，不足している要素データはNULL値で補完されます（「3.3.11（3）繰返し列を含む表へのマージ表反映」を参照してください）。

(4)　繰返し列データの文字コード変換

抽出側HiRDBの文字コード体系と反映側HiRDBの文字コード体系が異なるときは，繰返し列データの各要素データに対して文字コード変換が実行されます。文字コード変換については，「4.3.5　文字コードの対応の設計」を参照してください。

(5)　繰返し列データのUOCインタフェース

繰返し列データは，反映情報編集UOC，列データ編集UOCで加工できます。ただし，列データ編集UOCでのデータの受け渡しは要素データごとになります（1回の列データ編集UOC関数の呼び出しで，一つの要素データを列データ編集UOC関数へ渡します）。このため，要素数を列データ編集UOCで増やしたり減らしたりできません。

(6)　要素数が不一致のときの処理

HiRDBでは繰返し列に対してUPDATEのSETやDELETEにデータが存在しない要素番号を指定して実行すると，存在しない繰返し列の要素に対する更新が無視されます（このときのSQLCODEは0，SQLWARN7に「W」が設定されます）。

通常のデータ連動では，抽出側と反映側の繰返し列の要素数が不一致になることはありません。ただし，HiRDBの操作でマージ表の反映や反映先の表を更新するなどが原因で要素数が不一致となったときは，反映環境定義skip_mvcelmwarnオペランドとsqlerr_skip_infoオペランドの指定に従って処理が実行されます。

skip_mvcelmwarn

sqlerr_skip_info

output

msgoutput

sqloutput

nooutput

true

処理

正常（反映処理を続行）

出力メッセージ

Warning

Warning

なし

なし

未反映出力

出力

なし

出力

なし

false

処理

エラー（トランザクションをロールバックして反映を中止）

出力メッセージ

Error

未反映出力

出力

4.3.7　時系列情報表の作成

時系列情報表を作成する手順について説明します。

(1)　取得できる時系列情報

反映表定義のto句でtimestampを指定すると，更新情報を更新の履歴として時系列順に取得できます。ただし，更新の種別によっては時系列情報を取得できないことがあります。時系列情報を取得できないときは，null値になります。

取得できる時系列情報の内容と取得可否を次の表に示します。

表4‒30　取得できる時系列情報の内容と取得可否

取得情報

内容

可　否

更新

挿入

削除

PURGE

抽出日付

抽出側システムで更新情報が更新ジャーナルに出力された日付

○

○

○

○

抽出時間

抽出側システムで更新情報が更新ジャーナルに出力された時間

○

○

○

○

抽出時刻印

抽出側システムで更新情報が更新ジャーナルに出力された日付及び時間

○

○

○

○

反映日付

反映側システムで更新情報が反映側DBに反映された日付

○

○

○

○

反映時間

反映側システムで更新情報が反映側DBに反映された時間

○

○

○

○

反映時刻印

反映側システムで更新情報が反映側DBに反映された日付及び時間

○

○

○

○

反映種別

反映の種別が次のように取得されます。

更新　 ：upd

挿入　 ：ins

削除　 ：del

PURGE：purge

○

○

○

○

マッピングキー

更新対象の特定に使ったキー値

○

○

○

−

更新情報

更新したデータ

○

○

−

−

（凡例）

○：取得できます。

−：NULL値になります。

(2)　時系列情報を取得する表の定義

更新情報，反映日付，反映時間などの時系列情報を取得するためには，反映対象にするHiRDBのデータベース上に，これらの情報を取得するための表（時系列情報表）を作成しておく必要があります。時系列情報表を作成するときには，表名と列構成（列数，列順序，列名）は任意に指定できます。ただし，列の属性は取得する情報に合わせて定義する必要があります。また，取得する情報の種類によっては，更新情報フィールド定義のconst句で定数を指定します。

時系列情報表の列の属性とconst句での指定を次の表に示します。

表4‒31　時系列情報表の列の属性とconst句での指定

取得する情報

列の属性

更新情報フィールド定義のconst句での指定

抽出日付

DATE

extract_date

抽出時間

TIME

extract_time

抽出時刻印

TIMESTAMP〔(p)〕※，

p＝0，2，4，6

extract_timestamp

反映日付

DATE

reflect_date

反映時間

TIME

reflect_time

反映時刻印

TIMESTAMP〔(p)〕※，

p＝0，2，4，6

reflect_timestamp

反映種別

CHAR(5)

reflect_kind

マッピングキー

マッピングキーを格納できる属性

−

更新情報

更新情報を格納できる属性

−

（凡例）

−：該当しません。

注※

pは表示する秒数の小数点以下のけた数を表す整数です。例えば，p＝2の場合，小数点第2位の秒数までを時刻として取得します。

抽出時刻印については，pの指定内容に関わらず，抽出側DBがメインフレームの場合にだけ小数点以下の時刻を取得します。また，そのときに取得する秒数は，小数点第2位までになります。

時系列情報表を利用する場合には，次の点に注意してください。

時系列情報は，HiRDBの検索機能（SELECTコマンド）によって参照できます。ただし，抽出側DBの更新順に取得されないことがあるため，抽出側DBの更新順に検索したい場合は，検索時にソートの指定が必要です。

時系列情報表には，更新情報，反映日付，反映時間などの情報が時系列順に蓄積され続けます。このため，不要になった情報を，DELETE又はPURGE TABLEを発行して，時系列情報表から削除する必要があります。

(3)　時系列情報表へ反映するデータの注意事項

BLOB分割取得データを時系列情報表へ反映した場合，反映するデータはBLOB分割取得データだけになります。

後方削除更新をしているBLOB型又はBINARY型のデータは，時系列情報表には反映しないでください。抽出側DBと反映側DBで不整合が発生します。

4.4　抽出側システムと反映側システムとの対応の設計

抽出側システムと反映側システムとの対応を設計する手順について説明します。

4.4.1　HiRDBからHiRDBへデータ連動する場合の設計

HiRDBからHiRDBへデータ連動する場合，抽出側システムと反映側システムの対応は抽出側HiRDBがシングルサーバの場合とパラレルサーバの場合とで異なります。

抽出側HiRDBがシングルサーバの場合の対応を図4-15に，抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合の対応を図4-16に示します。

図4‒15　HiRDBからHiRDBへデータ連動する場合の，抽出側システムと反映側システムとの対応（抽出側HiRDBがシングルサーバの場合）

図4‒16　HiRDBからHiRDBへデータ連動する場合の，抽出側システムと反映側システムとの対応（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合）

(1)　抽出側HiRDBと抽出側Datareplicatorとの対応

抽出側HiRDBと抽出側Datareplicatorとの対応数について説明します。

(a)　抽出側HiRDBがシングルサーバの場合の対応数

抽出側HiRDB（シングルサーバ）：抽出側Datareplicator＝1：1

一つの抽出側HiRDBに対して，抽出側Datareplicatorは一つだけ稼働できます。また，一つの抽出側Datareplicatorに対して，抽出側HiRDBは一つだけ稼働できます。

(b)　抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合の対応数

抽出側HiRDB（パラレルサーバ）：抽出側Datareplicator＝1：ｎ※

注※

ｎは，1＋バックエンドサーバの存在するサーバ数

一つの抽出側HiRDBに対して，抽出側Datareplicatorは，抽出側HiRDBのシステムマネジャが存在するサーバで一つと，各バックエンドサーバが存在するサーバで一つずつ稼働します。抽出側Datareplicatorは，抽出対象のDBがないバックエンドサーバが存在するサーバマシンでも，一つずつ稼働します。

逆に，一つの抽出側Datareplicatorに対して，抽出側HiRDBは一つだけ稼働できます。

(2)　抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicatorとの対応

抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicatorとを対応付けるために，次の項目を設計する必要があります。

(a)　対応数

抽出側Datareplicator：反映側Datareplicator＝1：ｍ

抽出側Datareplicator：反映側Datareplicator＝ｎ：1

変数

UNIX

Windows

m

1〜64※

1〜63※

n

1〜128

1〜63

注※

sendcontrolオペランドにsendmstを指定すると1〜4096の範囲になります。

一つの抽出側Datareplicatorから，複数の反映側Datareplicatorに更新情報を送信できます。HiRDBがパラレルサーバの場合には，バックエンドサーバが存在するサーバの抽出側Datareplicatorごとに，複数の反映側Datareplicatorに更新情報を送信できます。

逆に，一つの反映側Datareplicatorでは，複数の抽出側Datareplicatorからの更新情報を受信できます。さらに，一つの反映側HiRDBに複数の反映側Datareplicatorを稼働させると，128個以上（Windows版では63個以上）の抽出側システム（データ連動識別子）から更新情報を受信できるようになります。ただし，次の不具合が起こるおそれがあります。

反映処理の排他エラーが発生する

更新情報を反映する順番が保証されない

(b)　送信先識別子

抽出側Datareplicatorで更新情報の送信先を識別するための識別子を，送信先識別子といいます。抽出システム定義のsendidxxオペランド又はsendidxxxxオペランドで送信先になるすべての送信先識別子を指定し，抽出定義の送信文で，どの送信先識別子にどの更新情報を送信するのかを指定します。

送信先識別子ごとに送信環境定義を作成し，送信環境定義のsendhdsidオペランドに反映側の識別子を指定することで，送信先を識別します。また，抽出側Datareplicatorでは，この送信先識別子の単位に送信処理を起動したり，送信処理の縮退を指定したりできます。

なお，sendidxx又はsendidxxxxオペランドは，昇順に連続して指定することが必要です。運用開始後に，sendidxx又はsendidxxxxオペランドの指定を追加する場合には，抽出側及び反映側の環境の初期化が必要になります。将来の送信先の増加に備えたい場合には，sendidxx又はsendidxxxxオペランドで欠番指定（送信先識別子として＊＊を指定する）を定義してください。欠番指定使用時は，該当の送信先を初期化するだけで，該当の送信先とのデータ連動を開始できます（抽出側及び反映側全体の環境の初期化は不要になります）。

(c)　データ連動識別子

データ連動する抽出側システムと反映側システムとを対応付けるための識別子を，データ連動識別子といいます。データ連動識別子は，データ連動する抽出側システムと反映側システムとで同じ識別子を指定します。また，反映側システムでは一意になる必要があります。抽出側Datareplicatorでは，抽出環境定義のdsidオペランドで指定します。反映側Datareplicatorでは，反映システム定義のdsidxxxオペランドで指定します。

抽出側システムがHiRDBの場合，データ連動識別子は抽出単位に指定します。抽出単位とは，更新情報の抽出，送信を実現する単位です。抽出側HiRDBがシングルサーバの場合には，一つの抽出側Datareplicatorで抽出，送信を実現しています。このため，抽出側HiRDBがシングルサーバの場合には，一つの抽出側Datareplicatorが一つの抽出単位になります。一方，抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，バックエンドサーバごとに存在する抽出側Datareplicatorで抽出，送信を実現しています。このため，抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，バックエンドサーバごとに存在する抽出側Datareplicatorが，それぞれ抽出単位になります。

なお，dsidxxxオペランドは，昇順に連続して指定することが必要です。運用開始後に，dsidxxxオペランドの指定を増減する場合には，抽出側及び反映側の環境の初期化が必要になります。将来の抽出元の増加に備えたい場合には，dsidxxxで欠番指定（データ連動識別子として＊＊を指定する）を定義してください。欠番指定使用時は，追加する抽出元の環境を初期化するだけで，該当の抽出元とのデータ連動を開始できます（抽出側及び反映側全体の環境の初期化は不要になります）。

(d)　抽出側Datareplicator識別子

抽出側Datareplicatorを識別するための識別子を抽出側Datareplicator識別子といいます。抽出側Datareplicator識別子は，抽出システム定義のhdeidオペランドで指定します。

(e)　反映側Datareplicator識別子

反映側Datareplicatorを識別するための識別子を反映側Datareplicator識別子といいます。反映側Datareplicator識別子は，反映システム定義のhdsidオペランドで指定します。

抽出側Datareplicatorでは，更新情報の送信先になる反映側Datareplicator識別子を，送信環境定義のsendhdsidオペランドで指定します。

(f)　サービス名

抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicatorとで更新情報を送受信するために，次に示すservicesファイルに通信のサービス名を追加する必要があります。

UNIX版Datareplicatorの場合：/etc/services

Windows版Datareplicatorの場合：Windowsのシステムディレクトリ¥drivers¥etc¥services

この通信のサービス名を，抽出側Datareplicatorの送信環境定義のhdeserviceオペランド，及び反映側Datareplicatorのhdsserviceオペランドで指定します。

(g)　ホスト名

更新情報を送信するため，抽出側システムのhostsファイルにホスト名を登録する必要があります。

UNIX版Datareplicatorの場合：/etc/hosts

Windows版Datareplicatorの場合：Windowsのシステムディレクトリ¥drivers¥etc¥hosts

このホスト名を，送信環境定義のhdehostオペランドで指定します。

(3)　反映側Datareplicatorと反映側HiRDBとの対応

反映側Datareplicatorと反映側HiRDBとを対応付けるために，次の項目を設計する必要があります。

(a)　対応数

反映側Datareplicator：反映側HiRDB＝ｎ：1

一つの反映側Datareplicatorに対して，反映側HiRDBは一つだけ稼働できます。

逆に一つの反映側HiRDBに対して，反映側Datareplicatorは複数稼働できます。

(b)　HiRDB認可識別子とパスワード

反映側Datareplicatorは反映側HiRDBの1UAPとして，SQL文を発行し，反映を実現します。このため，反映側HiRDBと接続するためのHiRDB認可識別子とパスワードの指定が必要になります。HiRDB認可識別子とパスワードは，反映システム定義のhirdbusrオペランドで指定します。反映システム定義については，「5.8　反映システム定義」を参照してください。

反映側Datareplicatorの起動時に，パスワードを標準入力から入力する運用もできます。

(4)　識別子の定義例

一つの抽出側Datareplicatorから，二つの反映側Datareplicatorにデータ連動する場合の識別子の定義例を次の図に示します。

図4‒17　識別子の定義例

説明

抽出側Datareplicator識別子と反映側Datareplicator識別子を，それぞれ抽出システム定義のhdeidオペランドと反映システム定義のhdsidオペランドに指定します。

データ連動識別子を抽出環境定義のdsidオペランドと反映システム定義のhdsidオペランドに指定します。データ連動するシステム同士は，同じデータ連動識別子を指定します。

抽出システム定義のsendidxxオペランドに送信先識別子を指定します。送信先識別子ごとに送信環境定義を作成し，sendhdsidオペランドに相手システム識別子（反映側Datareplicator識別子）を指定します。

4.4.2　HiRDBからメインフレーム側DBへデータ連動する場合の設計

HiRDBからメインフレーム側DB（XDM/RD E2）へデータ連動する場合，抽出側システムと反映側システムの対応は抽出側HiRDBがシングルサーバの場合とパラレルサーバの場合とで異なります。

抽出側HiRDBがシングルサーバの場合の対応を図4-18に，抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合の対応を図4-19に示します。

図4‒18　HiRDBからメインフレーム側DBへデータ連動する場合の，抽出側システムと反映側システムとの対応（抽出側HiRDBがシングルサーバの場合）

図4‒19　HiRDBからメインフレーム側DBへデータ連動する場合の，抽出側システムと反映側システムとの対応（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合）

(1)　抽出側HiRDBと抽出側Datareplicatorとの対応

抽出側HiRDBと抽出側Datareplicatorとの対応については，「4.4.1(1)　抽出側HiRDBと抽出側Datareplicatorとの対応」を参照してください。

(2)　抽出側DatareplicatorとXDM/DSとの対応

抽出側DatareplicatorとXDM/DSとを対応付けるために，次の項目を設計する必要があります。

ここでは，抽出側Datareplicatorの指定について説明します。XDM/DSの各項目の指定内容については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。

(a)　対応数

抽出側Datareplicator：XDM/DS＝1：ｍ

抽出側Datareplicator：XDM/DS＝1：1

変数

UNIX

Windows

m

1〜64※

1〜63※

注※

sendcontrolオペランドにsendmstを指定すると1〜4096の範囲になります。

一つの抽出側Datareplicatorから，複数の反映側XDM/DSに更新情報を送信できます。HiRDBがパラレルサーバの場合には，バックエンドサーバが存在するサーバの抽出側Datareplicatorごとに，複数の反映側XDM/DSに更新情報を送信できます。

逆に，一つの反映側XDM/DSでは，1個の抽出側Datareplicatorからの更新情報を受信できます。さらに，一つの反映側XDM/DSに複数のXDM/DSを稼働させると，1個以上の抽出側システム（データ連動識別子）から更新情報を受信できるようになります。ただし，次の不具合が起こるおそれがあります。

反映処理の排他エラーが発生する

更新情報を反映する順番が保証されない

(b)　送信先識別子

送信先識別子の詳細については，「4.4.1(2)(b)　送信先識別子」を参照してください。

(c)　データ連動識別子

データ連動識別子の詳細については，「4.4.1(2)(c)　データ連動識別子」を参照してください。

(d)　抽出側Datareplicator識別子

抽出側Datareplicatorを識別するための識別子を抽出側Datareplicator識別子といいます。抽出側Datareplicator識別子は，抽出システム定義のhdeidオペランドで指定します。

(e)　反映側の識別子

XDM/DSでの反映側の識別子の指定については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。

(f)　サービス名

抽出側DatareplicatorとXDM/DSとで更新情報を送受信するために，次に示すservicesファイルに通信のサービス名を追加する必要があります。

UNIX版Datareplicatorの場合：/etc/services

Windows版Datareplicatorの場合：Windowsのシステムディレクトリ¥drivers¥etc¥services

この通信のサービス名を，抽出側Datareplicatorの送信環境定義のhdeserviceオペランドに指定します。

(g)　ホスト名

更新情報を送信するために，抽出側システムのhostsファイルにホスト名を登録する必要があります。

UNIX版Datareplicatorの場合：/etc/hosts

Windows版Datareplicatorの場合：Windowsのシステムディレクトリ¥drivers¥etc¥hosts

このホスト名を，送信環境定義のhdehostオペランドで指定します。

(3)　XDM/DSと反映側DBとの対応

XDM/DSと反映側DBとの対応については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。

4.4.3　メインフレーム側DBからHiRDBへデータ連動する場合の設計

メインフレーム側DB（XDM/SD E2，XDM/RD E2，ADM，PDMII E2，TMS-4V/SP）からHiRDBへデータ連動する場合の，抽出側システムと反映側システムの対応を次の図に示します。

図4‒20　メインフレーム側DBからHiRDBへデータ連動する場合の，抽出側システムと反映側システムとの対応

(1)　抽出側DBとXDM/DSとの対応

抽出側DBとXDM/DSとの対応については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。

(2)　XDM/DSと反映側Datareplicatorとの対応

XDM/DSと反映側Datareplicatorとを対応付けるために，次の項目を設計する必要があります。

ここでは，反映側Datareplicatorの指定について説明します。XDM/DSの各項目の指定内容については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。

(a)　対応数

XDM/DS：反映側Datareplicator＝1：ｍ

XDM/DS：反映側Datareplicator＝ｎ：1

変数

UNIX

Windows

m

ｍの範囲については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。

n

1〜128

1〜63

一つのXDM/DSから，複数の反映側Datareplicatorに更新情報を送信できます。

逆に，一つの反映側Datareplicatorでは，複数のXDM/DSからの更新情報を受信できます。さらに，一つの反映側HiRDBに複数の反映側Datareplicatorを稼働させると，128個以上（Windows版では63個以上）の抽出側システム（データ連動識別子）から更新情報を受信できるようになります。ただし，次の不具合が起こるおそれがあります。

反映処理の排他エラーが発生する

更新情報を反映する順番が保証されない

(b)　データ連動識別子

データ連動識別子の詳細については，「4.4.1(2)(c)　データ連動識別子」を参照してください。

(c)　反映側Datareplicator識別子

反映側Datareplicatorを識別するための識別子を反映側Datareplicator識別子といいます。反映側Datareplicator識別子は，反映システム定義のhdsidオペランドで指定します。

抽出側Datareplicatorでは，更新情報の送信先になる反映側Datareplicator識別子を，送信環境定義のsendhdsidオペランドで指定します。

(d)　通信プロトコル

XDM/DSと反映側Datareplicatorとで更新情報を送受信するために使う通信プロトコルの指定が必要になります。反映側Datareplicatorでは，反映システム定義のprotocol1，protocol2オペランドで指定します。

(e)　Tセレクタ

XDM/DSと反映側DatareplicatorとでOSIプロトコル（チャネル接続）を使って，更新情報の送受信をする場合，Tセレクタを指定する必要があります。反映側Datareplicatorでは，反映システム定義のreflect_tselectorオペランドで指定します。

(f)　サービス名

XDM/DSと反映側DatareplicatorとでTCP/IPプロトコルを使って更新情報を送受信するために，次に示すservicesファイルに通信のサービス名を追加する必要があります。

UNIX版Datareplicatorの場合：/etc/services

Windows版Datareplicatorの場合：Windowsのシステムディレクトリ¥drivers¥etc¥services

この通信のサービス名を，反映側Datareplicatorのhdsserviceオペランドで指定します。

(3)　反映側Datareplicatorと反映側HiRDBとの対応

反映側Datareplicatorと反映側HiRDBとの対応については，「4.4.1(3)　反映側Datareplicatorと反映側HiRDBとの対応」を参照してください。

4.4.4　SAMファイルを使って，メインフレーム側DBからHiRDBへデータ連動する場合の設計

SAMファイルを使ってメインフレーム側DB（PDMII E2，RDB1 E2）からHiRDBへデータ連動する場合の，抽出側システムと反映側システムの対応を次の図に示します。

抽出側DBには，データ連動製品は必要ありません。ただし抽出側DBでは，作成したSAMファイルを反映側システムにファイル転送するプログラムが必要です。

図4‒21　メインフレーム側DB（PDMII E2，RDB1 E2）からHiRDBへデータ連動する場合の，抽出側システムと反映側システムとの対応

(1)　メインフレーム側DBと反映側Datareplicatorとの対応

SAMファイルを使うメインフレーム側DB（PDMII E2，RDB1 E2）と反映側Datareplicatorとを対応付けるために，次の項目を設計する必要があります。

ここでは，反映側Datareplicatorの指定について説明します。

(a)　対応数

メインフレーム側DBと反映側Datareplicatorの対応数には，特に制限はありません。ただし，一つの反映側Datareplicatorで同時に実行できる更新情報入力コマンド（hdssamqinコマンド）の数は，UNIX版の場合は128個まで，Windows版の場合は63個までです。

さらに，一つの反映側HiRDBに複数の反映側Datareplicatorを稼働させると，128個以上の抽出側システム（データ連動識別子）から更新情報を受信できるようになります。ただし，一つの反映側HiRDB（DB）に対して複数の反映側Datareplicatorから更新情報を反映する形態では，次の不具合が起こるおそれがあります。

反映処理の排他エラーが発生する

更新情報を反映する順番が保証されない

(b)　データ連動識別子

反映側Datareplicatorでは，反映システム定義のdsidxxxオペランドでデータ連動識別子を指定します。ここで指定したデータ連動識別子を，hdssamqinコマンドに指定して実行します。データ連動識別子の詳細については，「4.4.1(2)(c)　データ連動識別子」を参照してください。

(c)　反映側Datareplicator識別子

反映側Datareplicatorを識別するための識別子を反映側Datareplicator識別子といいます。反映側Datareplicator識別子は，反映システム定義のhdsidオペランドで指定します。

抽出側Datareplicatorでは，更新情報の送信先になる反映側Datareplicator識別子を，送信環境定義のsendhdsidオペランドで指定します。

(2)　反映側Datareplicatorと反映側HiRDBとの対応

反映側Datareplicatorと反映側HiRDBとの対応については，「4.4.1(3)　反映側Datareplicatorと反映側HiRDBとの対応」を参照してください。

4.5　データ連動システムの形態の設計

データ連動システムの形態の設計について説明します。ここでは，HiRDBからHiRDBへデータ連動する場合の例で説明します。

4.5.1　データ連動システムの形態の種類

Datareplicatorで設計できるデータ連動システムの種類について説明します。

(1)　単一方向更新システム

単一方向更新システムでは，一方が抽出側システムになって，もう一方が反映側システムになります。このため，データ連動の流れは単一方向です。

単一方向更新システムの例を次の図に示します。

図4‒22　単一方向更新システムの例

(2)　双方向更新システム

双方向更新システムでは，双方がそれぞれ抽出側システム，及び反映側システムになります。このため，データ連動の流れは双方向です。

双方向更新システムの例を次の図に示します。

図4‒23　双方向更新システムの例

4.5.2　データ連動システムの階層型システムへの応用形態の設計

データ連動システムの階層型システムへの応用形態の設計について説明します。

(1)　単一方向更新システムの階層型システムへの応用形態

次の特長を持つ階層型システムに対して，単一方向更新システムを適用できます。

上位のDBの更新情報を下位のDBに反映するだけで，下位のDBの更新情報は，上位のDBに反映する必要がない

単一方向更新システムを適用した階層型システムを次の図に示します。

図4‒24　単一方向更新システムを適用した階層型システムの例

(2)　双方向更新システムの階層型システムへの応用形態

次の二つの特長を持つ階層型システムに対して，双方向更新システムを適用できます。

全社レベル，支社レベルのDBのように，規模の大きいDBでは，下位のDBに反映するだけで，下位のDBの更新情報は，上位のDBに反映する必要がありません。この場合，全社レベル，支社レベルでは単一方向更新システムになります。

部門レベルやそれ以下のレベルのDBのように，限られた情報を持つDBでは，情報を共有します。この場合，部門レベルとそれ以下のレベルでは，双方向更新システムになります。

双方向更新システムを適用した階層型システムの例を次の図に示します。

図4‒25　双方向更新システムを適用したデータ連動システムの例

4.5.3　複数システム間でのデータ連動システムの注意

複数システム間でのデータ連動システムの注意について説明します。

(1)　複数の抽出側システムからの，同一の反映対象表に対する更新

複数の抽出側システムで同一の反映対象表に対する更新が発生する場合，最終的にどのシステムで更新されたデータであるかが特定できなくなります。例えば，複数の抽出側システムで同一の表に対する全件UPDATEが発生した場合，最終的にどのシステムで更新されたデータであるかが特定できなくなります。

これを防ぐためには，反映対象表に対してキーレンジ分割をして，各抽出側システムからの更新範囲を限定します。

(2)　複数システム間でのデータ連動の順序性

一つの抽出側システムから複数の反映側システムへのデータ連動を実行している場合，各反映側システムでの反映処理の順序性は，各反映側システムの処理速度，負荷などに依存するため，不定になります（ただし，抽出側システムのトランザクションの順序性は保証されます）。

複数システム間でのデータ連動で順序付ける場合には，複数のシステムを一つの線でつないだシステムにしてください。例えば，システムA，システムB，及びシステムCの三つのシステムをデータ連動する場合，システムAとシステムBをデータ連動し，同じくシステムBとシステムCをデータ連動することで，システムAからシステムCまでを一つの線でつないだ構成にできます。

複数のシステムを一つの線でつないだシステムの例を次の図に示します。

図4‒26　複数のシステムを一つの線でつないだシステムの例

(3)　ループバックの抑止

双方向更新システムでは，複数のシステム間で更新情報を送受信します。このため，送信されてきた更新情報を反映した後，再抽出して送信元に送信し返すことで，複数のシステム間で同一の更新情報が無限に抽出，反映を繰り返す可能性があります。これをループバックといいます。

このループバックを抑止するには，送信先識別子ごとに送信環境定義のnsndidxxx（xxxは001〜256の整数）オペランドで，送信を抑止する更新情報の受信元の識別子（送信抑止受信元識別子）を指定します。送信抑止受信元識別子には，抑止の対象とするデータ連動システムの，抽出側Datareplicator識別子を指定します。例えば，データ連動システムＡ（hdeid＝01，hdsid＝02）で，データ連動システムＢ（hdeid＝11，hdsid＝12）から送信されてくる更新情報を抑止の対象とする場合には，データ連動システムＡの送信環境定義で，nsndid001＝11と指定します。

送信抑止の指定をしているときは，UAP名にhdssqleで始まる名称は使わないでください。送信抑止の指定をしていると，hdssqleで始まるUAP名の更新情報の送信が抑止されることがあります。

ループバックを抑止する双方向更新システムの形態の例を次の図に示します。

図4‒27　ループバックを抑止する双方向更新システムの形態の例

図4-27で実行されるDatareplicatorの処理は次のとおりです。

動作内容

UAP1の更新情報の流れ

システムXで，UAP1の更新情報をシステムログファイルに格納します。

システムXでは1.の更新情報を抽出機能で抽出して，システムYに送信します（システムXの抑止の指定はシステムYに対してnsndid001＝02だが，この段階のUAP1の更新情報には受信元がないため，抑止しません）。

システムYでは2.で送信された更新情報を反映機能で反映して，更新情報をシステムログファイルに格納します。

システムYでは3.の更新情報を抽出機能で抽出して，システムZに送信します（システムYの抑止の指定はシステムXに対してはnsndid001＝01，システムZに対してはnsndid001＝03だが，この段階のUAP1の更新情報の受信元はシステムXであるため，システムXへの送信だけが抑止されます）。

システムZでは4.で送信された更新情報を反映機能で反映して，更新情報をシステムログファイルに格納します。

システムZでは5.の更新情報を抽出機能で抽出するが，送信しません（システムZの抑止の指定はシステムYに対してnsndid001＝02だが，この段階のUAP1の更新情報の受信元はシステムYであるため，システムYへの送信が抑止されます）。

UAP2の更新情報の流れ

システムYで，UAP2の更新情報をシステムログファイルに格納します。

システムYでは1.の更新情報を抽出機能で抽出して，システムXとシステムZに送信します（システムYの抑止の指定はシステムXに対してはnsndid001＝01，システムZに対してはnsndid001＝03だが，この段階のUAP2の更新情報には受信元がないため，抑止されません）。

システムX，Zでは2.で送信された更新情報を反映機能で反映して，更新情報をシステムログファイルに格納します。

システムX，Zでは，3.の更新情報を抽出機能で抽出するが，送信しません（システムX，及びシステムZでの抑止の指定はシステムYに対してnsndid001＝02であり，この段階のUAP2の更新情報の受信元はシステムYであるため，システムYへの送信が抑止されます）。

UAP3の更新情報の流れ

システムZで，UAP3の更新情報をシステムログファイルに格納します。

システムZでは1.の更新情報を抽出機能で抽出して，システムYに送信します（システムZの抑止の指定はシステムYに対してnsndid001＝02だが，この段階のUAP3の更新情報には受信元がないため，抑止されません）。

システムYでは2.で送信された更新情報を反映機能で反映して，更新情報をシステムログファイルに格納します。

システムYでは3.の更新情報を抽出機能で抽出して，システムXに送信します（システムYの抑止の指定はシステムXに対してはnsndid001＝01，システムZに対してはnsndid001＝03だが，この段階のUAP3の更新情報の受信元はシステムZであるため，システムZへの送信だけが抑止されます）。

システムXでは4.で送信された更新情報を反映機能で反映して，更新情報をシステムログファイルに格納します。

システムXでは5.の更新情報を抽出機能で抽出するが，送信しません（システムXの抑止の指定はシステムYに対してnsndid001＝02であり，この段階のUAP3の更新情報の受信元はシステムYであるため，システムYへの送信が抑止されます）。

(4)　三つ以上のシステムの間で双方向更新をするデータ連動システム

三つ以上のシステムの間で双方向更新をするの例を次の図に示します。

図4‒28　三つ以上のシステムの間で双方向更新をする例

図4-28で実行されるDatareplicatorの処理は次のとおりです。

動作内容

UAP1の更新情報の流れ

システムXで，UAP1の更新情報をシステムログファイルに格納します。

システムXでは，1.の更新情報を抽出機能で抽出して，システムY，Zに送信します（システムXでは抑止を指定していますが，この段階のUAP1の更新情報には抽出元がないため，抑止されません）。

システムY，Zでは，2.の更新情報を反映機能で反映して，更新情報をシステムログファイルに格納します。

システムYでは，システムX，Zに対して共にnsendid001=01で抽出元がシステムXとなる更新情報の送信を抑止しているため，3.の更新情報は送信されません。

システムZでも同様に，3.の更新情報は送信されません。

UAP2，UAP3についても同様に，ループバックの制御をします。

(5)　XDM/DSからデータ連動機能を使う場合のループバック抑止について

XDM/DSから送信された更新情報に対する対応を次に示します。

XDM/DSの

バージョン

XDM/DSから送信された更新情報に対する対応

ループバックの制御をするとき

UOCで反映するとき

07-00以前

送信環境定義のnsndidxxxオペランドには「00」を設定してください。設定しないと，その更新情報を他システムへ送信します。

インタフェースブロック（UINTERFACE_BLK）の抽出側Datareplicator識別子には「00」が設定されます。

07-01以降

送信環境定義のnsndidxxxオペランドにはXDM/DS起動定義のXDM/DS識別子句へ指定した文字コード（EBCDIK）を設定してください。設定しないと，その更新情報を他システムへ送信します。

インタフェースブロック（UINTERFACE_BLK）の抽出側Datareplicator識別子にはXDM/DS起動定義のXDM/DS識別子句へ指定した文字コード（EBCDIK）が設定されます。

4.6　抽出側Datareplicatorの設計

抽出側Datareplicatorのシステム設計について説明します。

4.6.1　抽出側Datareplicatorのファイル構成

抽出側Datareplicatorのファイル構成を図4-29と図4-30に示します。

抽出側Datareplicatorのディレクトリ構成については，UNIX版の場合は「2.3.2　抽出側Datareplicatorのディレクトリ構成」を，Windows版の場合は「2.7.2　抽出側Datareplicatorのディレクトリ構成」を参照してください。

図4‒29　抽出側HiRDBがシングルサーバの場合の抽出側Datareplicatorのファイル構成

注※

ｎは送信先となる反映側システムの数です。

図4‒30　抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合の抽出側Datareplicatorのファイル構成

注※

ｎは送信先となる反映側システムの数です。

4.6.2　抽出側Datareplicatorで使うファイルの準備

抽出側Datareplicatorを動作するために必要な，次に示すファイルの準備方法について説明します。

ユーザが作成するファイル

抽出側Datareplicatorの初期起動時に作成されるファイル

抽出システム定義ファイル

抽出環境定義ファイル

送信環境定義ファイル

抽出定義ファイル

二重化定義ファイル

抽出定義プリプロセスファイル

抽出情報キューファイル

抽出マスタステータスファイル

抽出サーバステータスファイル

抽出マスタエラー情報ファイル

抽出ノードマスタエラー情報ファイル

抽出マスタトレースファイル

抽出ノードマスタトレースファイル

データ連動用連絡ファイル

コマンドログファイル

二重化制御ファイル

ファイルの内容については，「3.2.2　抽出処理で使うファイルとプロセス」を参照してください。

ファイルの運用については，「6.4.2　抽出側Datareplicatorで使うファイルの運用」を参照してください。

抽出側Datareplicatorで使うファイルの作成について次の表に示します。

表4‒32　抽出側Datareplicatorで使うファイルの作成

ファイル名

ファイル種別※7

個数

必要・任意

R※8

C※9

定義ファイル

抽出システム定義ファイル※1

○

×

抽出側システムごとに1個

（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，MGRに1個※10）

必要

抽出環境定義ファイル※1

○

×

抽出側システムごとに1個

（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，MGRに1個※11）

必要

送信環境定義ファイル※1

○

×

送信先識別子ごとに1個

（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，MGRに送信先識別子ごとに1個※11）

必要

抽出定義ファイル※2

○

×

抽出側システムごとに1個

（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，MGRに1個）

必要

二重化定義ファイル※1

○

×

抽出側システムごとに1個

（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，MGRに1個）

任意

抽出定義プリプロセスファイル※3

○

○

抽出側システムごとに1個

（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，MGRに1個）

必要

抽出情報キューファイル※4※12

○

○

抽出側システムごとに2〜16個

（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，BESごとに2〜16個）

必要

ステータスファイル※4※12

抽出マスタステータスファイル

○

○

抽出側システムごとに1個

（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，MGRに1個）

必要

抽出サーバステータスファイル

○

○

抽出側システムごとに1個

（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，BESごとに1個）

必要

エラー情報ファイル※5※6

抽出マスタエラー情報ファイル

○

×

抽出側システムごとに2個

（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，MGRに2個）

必要

抽出ノードマスタエラー情報ファイル

○

×

抽出側システムごと2個

（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，BESが存在するサーバマシンごとに2個）

必要

稼働トレースファイル

抽出マスタトレースファイル※13

○

×

抽出側システムごとに2個

任意

抽出ノードマスタトレースファイル※13

○

×

抽出側システムごとに2個

（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，BESごとに2個）

任意

データ連動用連絡ファイル※4※12

○

○

抽出側システムごとに1個

（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，BESごとに1個）

必要

コマンドログファイル※6

○

×

抽出側システムごとに2個

任意

二重化制御ファイル※5

○

×

抽出側システムごとに1個

任意

（凡例）

MGR：システムマネジャ

BES：バックエンドサーバ（抽出対象のDBがないバックエンドサーバも含む）

R：UNIXの通常ファイル，又はWindowsファイル

C：UNIXのキャラクタ型スペシャルファイル

○：作成できます。

×：作成できません。

注※1

抽出側Datareplicatorを起動する前に，OSのエディタで作成してください。

注※2

hdeprepコマンドを実行する前に，OSのエディタで作成してください。

注※3

抽出定義ファイルを作成後，抽出側Datareplicatorを起動する前にhdeprepコマンドを実行してください。hdeprepコマンドを実行するとファイルが自動的に作成されます。ただし，UNIXのキャラクタ型スペシャルファイルの場合は，hdeprepコマンドを実行する前に，キャラクタ型スペシャルファイルに対するシンボリックリンクを作成してください。

注※4

抽出側Datareplicatorを起動する前にhdestart -ｉコマンドを実行して抽出側Datareplicatorを初期化してください。hdestart -ｉコマンドを実行すると，ファイルが自動的に作成されます。ただし，UNIXのキャラクタ型スペシャルファイルの場合は，抽出側Datareplicatorを起動する前に，キャラクタ型スペシャルファイルに対するシンボリックリンクを作成してください。

注※5

抽出側Datareplicatorの初期化時に自動的に作成されます。

注※6

抽出側Datareplicatorの起動時に自動的に作成されます。

注※7

次のファイルはすべて同じファイル種別にしてください。

抽出情報キューファイル

抽出サーバステータスファイル

データ連動用連絡キューファイル

注※8

ユーザが作成するファイル（定義ファイル）の場合には，抽出側Datareplicatorの使用者にread権限を与えてください。write権限は任意で与えてください。ユーザが作成するファイル（定義ファイル）以外の場合は，権限を変更しないでください。

注※9

キャラクタ型スペシャルファイルはOSのコマンドで作成します。キャラクタ型スペシャルファイルで作成する場合は，次の権限を設定してください。

データ連動用連絡ファイルの場合

以下の権限を設定してください。

項番

実行ユーザ

設定する権限

1

抽出側Datareplicatorの使用者

読み込み権限

書き込み権限

実行権限

2

抽出側Datareplicatorの使用者と同一グループ

読み込み権限

書き込み権限

3

その他のグループ

読み込み権限

データ連動用連絡ファイル以外の場合

抽出側Datareplicatorの使用者にread権限とwrite権限を与えてください。

また，系切り替え機能を使うときは，キャラクタ型スペシャルファイルで作成してください。

抽出側Datareplicatorの稼働中にファイルの容量不足が発生しないよう，環境構築時，hdestart -i コマンドにinitを指定して実行し，ファイルのサイズに不足がないかテストすることをお勧めします。

注※10

抽出側HiRDBがパラレルサーバで，さらにHiRDBの環境変数（PDDIR，PDCONFPATH，SHLIB_PATHなど）にサーバマシンごとに異なる指定をしている場合には，環境変数に対するオペランドをサーバマシンごとに個別に作成することもできます。

注※11

抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，BESごとに作成することもできます。

注※12

UNIX版の場合，ファイル種別をOSの通常ファイルとしていると，システムの障害時に，データが出力されないことがあります。抽出情報キューファイル，抽出時のステータスファイル，及びデータ連動用連絡ファイルは，障害回復時に抽出側Datareplicatorが使うため，このファイルにデータが出力されていないと障害を回復できなくなります。このため，抽出情報キューファイル，抽出時のステータスファイル，及びデータ連動用連絡ファイルのファイル種別は，信頼性の高いキャラクタ型スペシャルファイルにすることをお勧めします。

注※13

稼働トレース収集方式を全プロセス一括収集方式とする場合のファイル名です。プロセス単位収集方式とする場合の稼働トレースファイル名については，「5.2　抽出システム定義」のint_trc_unitオペランドの説明を参照してください。

抽出側Datareplicatorで使うファイルの設定について次の表に示します。

表4‒33　抽出側Datareplicatorで使うファイルの設定

ファイルの種類

ファイル名

設定

抽出システム定義ファイル

$HDEPATH/hdeenv

定義する内容については，「5.2　抽出システム定義」を参照してください。

抽出環境定義ファイル

任意のディレクトリ/任意の名称

定義する内容については，「5.3　抽出環境定義」を参照してください。

任意の名称を抽出システム定義のextdefオペランドに指定してください。

送信環境定義ファイル

任意のディレクトリ/任意の名称

定義する内容については，「5.4　送信環境定義」を参照してください。

任意の名称を抽出システム定義のsenddef01〜senddef64オペランドに指定してください。

抽出定義ファイル

任意のディレクトリ/任意の名称

定義する内容については，「5.5　抽出定義」を参照してください。

任意の名称をhdeprepコマンド実行時に指定し，抽出定義プリプロセスファイルを生成してください。

二重化定義ファイル

任意のディレクトリ/任意の名称

定義する内容については，「5.7　二重化定義（抽出側）」を参照してください。

任意の名称を抽出システム定義ファイルのfile_dupenvオペランドに指定してください。

抽出定義プリプロセスファイル

$HDEPATH/hde_prpfile

−

抽出情報キューファイル※1

任意のディレクトリ/任意の名称_サーバ名

任意の名称を抽出環境定義のqufile001〜qufile016オペランドに指定してください。指定した名称に「_サーバ名」を付けたものがファイル名になります。

ファイル名は抽出側システムで一意にしてください。抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，各バックエンドサーバで一意にしてください。

抽出環境定義のqueuesizeオペランドでファイルのサイズを指定してください。

抽出マスタステータスファイル※1

$HDEPATH/mststatus

−

抽出サーバステータスファイル※1

$HDEPATH/sts_サーバ名

−

抽出マスタエラー情報ファイル

$HDEPATH/msterrfile1

$HDEPATH/msterrfile2

抽出システム定義のerrfileszオペランドでファイルのサイズを指定してください。

抽出ノードマスタエラー情報ファイル

$HDEPATH/errfile1

$HDEPATH/errfile2

抽出システム定義のerrfile_uniqueオペランドにtrueを指定すると，「errfile1_ホスト名」，及び「errfile2_ホスト名」というファイル名になります。

抽出システム定義のerrfileszオペランドでファイルのサイズを指定してください。

抽出マスタトレースファイル※2

$HDEPATH/msttrc.trc1

$HDEPATH/msttrc.trc2

抽出システム定義のint_trc_fileszオペランドでファイルのサイズを指定してください。

hdstrceditコマンドで編集，又は参照ができます。

抽出ノードマスタトレースファイル※2

$HDEPATH/exttrc.trc1

$HDEPATH/exttrc.trc2

抽出システム定義のint_trc_fileszオペランドでファイルのサイズを指定してください。

抽出システム定義のerrfile_uniqueオペランドにtrueを指定すると，「exttrc.trc1_ホスト名」，及び「exttrc.trc2_ホスト名」というファイル名になります。

hdstrceditコマンドで編集，又は参照ができます。

データ連動用連絡ファイル※1

$HDEPATH/hde_サーバ名

−

コマンドログファイル

任意のディレクトリ/任意の名称_サーバ名

−

二重化制御ファイル

$HDEPATH/hde_fileenv.prp

−

（凡例）

−：特にありません。

注※1

ファイルを二重化できます。ただし，ファイルシステム領域を使用する場合は，二重化できません。

注※2

稼働トレース収集方式を全プロセス一括収集方式とする場合のファイル名です。プロセス単位収集方式とする場合の稼働トレースファイル名については，「5.2　抽出システム定義」のint_trc_unitオペランドの説明を参照してください。

4.6.3　抽出方法の設計

抽出方法の設計手順について説明します。

(1)　抽出で使うバッファの設計

抽出側Datareplicatorは，システムログI/Oバッファを使って，システムログファイルからシステムログを読み込みます。また，読み込んだシステムログの中で，抽出定義に指定された抽出対象表の更新情報だけを抽出情報キューファイルに格納します。このとき，抽出用の抽出情報キューI/Oバッファを使います。

抽出方法の概要を次の図に示します。

図4‒31　抽出方法の概要

(a)　システムログI/Oバッファ

抽出側Datareplicatorを起動すると，システムログI/Oバッファはローカルメモリ上に確保されます。ここでは，システムログI/Oバッファサイズの見積もり時の考慮点とサイズの指定について説明します。

システムログI/Oバッファサイズの見積もり時の考慮点

システムログI/Oバッファは，システムログファイルからシステムログを抽出するときに使います。このため，システムログI/Oバッファのサイズは小さいよりも大きい方が，システムログファイルから1回で抽出する更新情報の量がより多くなって，読み書き回数を少なくできます。ただし，抽出側Datareplicatorが異常終了した場合，サイズを大きくした分，再起動時に抽出し直す更新情報の量が多くなるため，再起動時によって多くの時間が掛かります。

抽出側HiRDBのpd_log_max_data_sizeに指定した値以上にする必要があります。

抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，バックエンドサーバごとに見積もります。

システムログI/Oバッファのサイズの指定

システムログI/Oバッファのサイズは，抽出環境定義のlogiosizeオペランドで指定します。ここで指定したサイズで，システムログファイルから更新情報を抽出します。

(b)　抽出用の抽出情報キューI/Oバッファ

抽出側Datareplicatorを起動すると，抽出用の抽出情報キューI/Oバッファはローカルメモリ上に確保されます。ここでは，抽出用の抽出情報キューI/Oバッファサイズの見積もり時の考慮点とサイズの指定について説明します。

抽出用の抽出情報キューI/Oバッファサイズの見積もり時の考慮点

抽出用の抽出情報キューI/Oバッファは，抽出した更新情報を抽出情報キューファイルに格納するときに使います。このため，抽出用の抽出情報キューI/Oバッファのサイズは，小さいよりも大きい方が，より多くの更新情報を1回で抽出情報キューファイルに格納でき，読み書きの回数を少なくできます。ただし，抽出側Datareplicatorが異常終了した場合，サイズを大きくした分，再起動時に抽出し直す更新情報の量が多くなるため，再起動時によって多くの時間が掛かります。

「抽出環境定義のqueuesizeオペランドの指定値−1」の値以下にする必要があります。

「（抽出環境定義のqueuesizeオペランドの指定値−1）÷指定値」で余りがない値にする必要があります。余りの生じる値を指定した場合，抽出情報キューファイルの余りのサイズ分の領域は使われません。

抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，バックエンドサーバごとに見積もります。

抽出情報キューI/Oバッファは，抽出プロセスで一つ使います。

抽出用の抽出情報キューI/Oバッファのサイズの指定

抽出用の抽出情報キューI/Oバッファのサイズは，抽出環境定義のquiosizeオペランドで指定します。ここで指定したサイズで，抽出用の抽出情報キューI/Oバッファと送信用の抽出情報キューI/Oバッファが確保されます。送信用の抽出情報キューI/Oバッファについては，「4.6.4　送信方法の設計」を参照してください。

(2)　抽出処理のエラー監視間隔の設計

抽出側Datareplicatorでは，抽出マスタプロセスから抽出ノードマスタプロセス，抽出プロセス，及び送信プロセス（送信マスタプロセス）でエラーが発生しているかどうかを監視しています。エラーの監視間隔を短くすると，より早くエラーを検知できます。ただし，エラーの監視時間を短くし過ぎると，サーバと通信に負荷が掛かります。

エラー監視間隔は，抽出システム定義のwatchintvlオペランドで指定します。

(3)　抽出環境定義の単位の設計

抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合，抽出側Datareplicatorはバックエンドサーバ単位に抽出を実行します。この場合，抽出側Datareplicatorの抽出環境定義では，すべてのバックエンドサーバに対しての共通の環境と，特定のバックエンドサーバに対しての環境を分けて定義できます。

共通の環境については，抽出環境定義のcommondefの下で定義し，特定の環境については，besdef（サーバ名）の下で定義します。同一のオペランドをcommondefとbesdefとで指定した場合，besdefに指定したサーバに対しては，besdefでの指定を優先します。

4.6.4　送信方法の設計

送信方法の設計手順について説明します。

(1)　送信で使うバッファの設計

抽出側Datareplicatorは，送信先ごとに次の処理を実行しています。

抽出情報キューファイルから，送信対象の更新情報を読み込みます。このとき，送信用の抽出情報キューI/Oバッファを使います。

抽出情報キューファイルから読み込んだ更新情報の中で，トランザクションが完了している更新情報だけを抽出して編集して，反映側システムに送信します。このとき，更新情報編集バッファを使います。

また，トランザクションの完了状態を管理するため，トランザクションの管理情報を格納しているトランザクション管理情報バッファを使います。

送信方法の概要を次の図に示します。

図4‒32　送信方法の概要

(a)　トランザクション管理情報バッファ

トランザクション管理情報バッファは，抽出側Datareplicatorの起動時に，ローカルメモリ上に確保されます。ここでは，トランザクション管理情報バッファサイズの見積もり時の考慮点とバッファサイズの指定について説明します。

トランザクション管理情報バッファサイズの見積もり時の考慮点

トランザクション管理情報バッファには，抽出情報キューファイルに格納されているトランザクションの管理情報が格納されます。抽出側Datareplicatorでは，更新情報の編集と送信に，このトランザクション管理情報バッファを使います。データの抽出，送信を実行中に，トランザクション管理情報のサイズがバッファサイズよりも大きくなった場合には，抽出側Datareplicatorによって，さらに初期値の1/5の領域が追加されます。この場合，バッファの追加のためにシステムに負荷が掛かり，処理速度が低下することがあります。バッファサイズを大きくする方が，バッファの追加が発生する可能性が低くなります。逆にバッファサイズを大きくし過ぎると，メモリが不足する可能性が大きくなります。このため，トランザクション管理情報バッファのサイズを見積もるときには，領域追加が発生しないで，さらにメモリが不足しないように十分考慮してください。

抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，バックエンドサーバごとに見積もります。

トランザクション管理情報バッファサイズの指定

トランザクション管理情報バッファサイズは，送信環境定義のmaxtranオペランドとmaxtrandataオペランドで指定します。抽出側Datareplicatorでは，maxtranオペランドで指定した同時実行最大トランザクション数と，maxtrandataオペランドで指定したトランザクション内最大更新情報数の積を，トランザクション管理情報バッファサイズの初期値とします。

(b)　送信用の抽出情報キューI/Oバッファ

抽出側Datareplicatorを起動すると，送信用の抽出情報キューI/Oバッファはローカルメモリ上に確保されます。ここでは，送信用の抽出情報キューI/Oバッファサイズ，バッファ数の見積もり時の考慮点，バッファサイズの指定，バッファ数の指定について説明します。

送信用の抽出情報キューI/Oバッファサイズ，バッファ数の見積もり時の考慮点

送信用の抽出情報キューI/Oバッファは，抽出情報キューファイルに格納されている更新情報を読み込むときに使います。このときには，システムログファイルから抽出した更新情報を格納したときと同じサイズで，更新情報を読み込む必要があります。このため，送信用の抽出情報キューI/Oバッファのサイズは，抽出用の抽出情報キューI/Oバッファと同じになります。抽出用の抽出情報キューI/Oバッファについては，「4.6.3　抽出方法の設計」を参照してください。

送信用の抽出情報キューI/Oバッファでは，バッファ数が指定できます。送信間隔が指定されている場合，抽出側Datareplicatorは送信間隔で更新情報を再び読み込んで送信します。このため，バッファ数が多く指定されていると，バッファ中の更新情報を使えるため，抽出情報キューファイルからの読み込みを減らせます。

送信用の抽出情報キューI/Oバッファのサイズの指定

送信用の抽出情報キューI/Oバッファのサイズは，抽出用の抽出情報キューI/Oバッファと同じになります。抽出用の抽出情報キューI/Oバッファについては，「4.6.3　抽出方法の設計」を参照してください。

送信用の抽出情報キューI/Oバッファの数の指定

送信用の抽出情報キューI/Oバッファの数は，送信環境定義のreadbufnumオペランドで指定します。

(c)　更新情報編集バッファ

更新情報編集バッファは，抽出側Datareplicatorの起動時に，ローカルメモリ上に確保されます。ここでは，更新情報編集バッファサイズの見積もり時の考慮点とサイズの指定について説明します。

更新情報編集バッファサイズの見積もり時の考慮点

更新情報編集バッファを使って，更新情報を編集します。このため，更新情報編集バッファのサイズは，小さいよりも大きい方が，より多くの更新情報を1回で編集でき，読み書きの回数を少なくできます。ただし，サイズを大きくし過ぎると，メモリ不足になることもあります。

1SQL以上の更新情報が格納できるサイズにする必要があります。

抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，バックエンドサーバごとに見積もります。

更新情報編集バッファサイズの指定

更新情報編集バッファサイズは，送信環境定義のeditbufsizeオペランドで指定します。

(2)　送信処理の送信間隔の設計

抽出側Datareplicatorでは，前回の更新情報を，一定の時間間隔ごとに送信先に送信します。この時間間隔を送信間隔といいます。送信間隔は，送信環境定義のsendintvlオペランドで指定します。

送信処理の送信間隔の概要を次の図に示します。

図4‒33　抽出処理の送信間隔の概要

(3)　コネクションリトライ回数

抽出側Datareplicatorでは，送信先の反映側システムとの接続に失敗したときに，接続を再実行できます。これをコネクションリトライといいます。送信環境定義のretrynumでコネクションリトライ回数を指定します。コネクションリトライ回数を指定していない場合は，次の送信間隔まで待機し，送信間隔ごとに再接続を実行します。

(4)　送信処理の縮退の設計

抽出側Datareplicatorでは，一つの抽出環境から複数の送信先に更新情報を送信できます。何らかの原因によって更新情報が抽出情報キューファイルに残ったままの状態が続くと，抽出情報キューファイルのスワップができなくなり，システムログファイルから更新情報を抽出できなくなります。

抽出側Datareplicatorでは，抽出情報キューファイルのスワップができない場合に，特定の送信先に対応するデータ連動だけを中止し，送信対象の更新情報をスワップ先になる抽出情報キューファイルから破棄して，抽出情報キューファイルのスワップを可能にします。これを送信処理の縮退といいます。送信処理の縮退は，送信環境定義のoverwriteオペランドで指定します。

送信処理の縮退の概念を次の図に示します。

図4‒34　送信処理の縮退の概念

(a)　送信処理の縮退を指定した場合の動作

抽出情報キューファイルのスワップができない状態で，さらに送信処理の縮退を指定した送信先の，送信対象の更新情報が，スワップ先になる抽出情報キューファイルに残っている場合，その送信プロセスだけを停止し，対応する更新情報をスワップ先になる抽出情報キューファイルから破棄します。これによって，抽出情報キューファイルのスワップが可能になって，引き続きシステムログファイルからの抽出を続行できます。

送信処理の縮退が発生した場合には，縮退の対象になる送信先の反映側DBと抽出側DBとの整合性は保証されません。このため，送信先の反映側DBを再作成する必要があります。

一部の送信先の，抽出側DBと反映側DBとの整合性よりも，システム全体のデータ連動を優先したい場合には，送信処理の縮退を指定します。

(b)　送信処理の縮退を指定していない場合の動作

抽出情報キューファイルがスワップできなくなった場合には，反映側システムへの更新情報の送信によって，スワップ先になる抽出情報キューファイルに空きができるまで，システムログファイルからの更新情報の抽出を停止します。このため，抽出側DBと反映側DBの整合性は保証されます。

データ連動システム全体の抽出側DBと反映側DBの整合性を保証したい場合には，縮退を指定しません。

(5)　送信環境定義の単位の設計

抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合，抽出側Datareplicatorではバックエンドサーバ単位に送信環境定義を定義します。この場合，送信環境定義では，すべてのバックエンドサーバに対しての共通の環境と，特定のバックエンドサーバに対しての環境を分けて定義できます。

共通の環境については，送信環境定義のcommondefの下で定義し，特定の環境については，besdef（サーバ名）の下で定義します。同一のオペランドをcommondefとbesdefとで指定した場合，besdefに対応するバックエンドサーバでは，besdefでの指定を優先します。

4.6.5　抽出処理の開始方式の設計

抽出処理の開始方式を設計します。抽出処理の開始方式には，同時開始，送信遅延開始，及び抽出遅延開始があります。抽出処理の開始方式と開始タイミングの関係を次の図に示します。

図4‒35　抽出処理の開始方式と開始タイミングの関係

(1)　同時開始

抽出側Datareplicatorの起動と同時に，抽出と送信を開始します。同時開始とすると，システムログファイルの更新情報を抽出した順に逐次，送信します。

使用目的

システムログファイルの更新情報を抽出した順に逐次，反映側システムに送信する場合に有効です。

コマンドの実行

hdestartコマンドを実行します。

(2)　送信遅延開始

抽出側Datareplicatorの起動時には抽出だけを開始し，hdestart -sコマンドによって送信の開始が要求された時点で，送信を開始します。反映側システムが起動されていないときや，反映側システムの負荷が高い時間を避けて運用するときに使います。

送信遅延開始とすると，抽出情報キューファイルに格納されている更新情報は送信されないで，抽出した更新情報が格納されていくため，抽出情報キューファイルの容量を十分に確保する必要があります。

使用目的

反映側システムが起動されていないときや，反映側システムの負荷が高い時間を避けて運用するときに有効です。

コマンドの実行

hdestart -eコマンドを実行します。送信の開始時には，hdestart -sコマンドを実行します。hdestart -sコマンドに送信先識別子を指定すると，特定の送信先への送信だけを開始することもできます。

(3)　抽出遅延開始

抽出側Datareplicatorの起動時には送信だけを開始し，hdestart -eコマンドによって抽出の開始が要求された時点で，抽出を開始します。抽出側HiRDBのオンライン中の負荷を考慮して運用するときに使います。

抽出遅延開始とすると，抽出側HiRDBのシステムログファイルから更新情報を抽出しないため，システムログファイルが抽出完了になりません（スワップ先になりません）。このため，抽出側HiRDBで大量のトランザクションを処理することが予想される場合には，システムログファイルの容量を十分確保する必要があります。

使用目的

抽出側HiRDBのオンライン中の負荷を考慮して運用するときに有効です。

コマンドの実行

hdestart -sコマンドを実行します。hdestart -sコマンドに送信先識別子を指定すると，特定の送信先への送信だけを開始することもできます。抽出の開始時には，hdestart -eコマンドを実行します。

4.6.6　抽出処理の停止方式の設計

抽出処理の停止方式を設計します。抽出処理の停止方式は同時停止になります。同時停止とは，抽出処理と送信処理の両方を停止し，抽出側Datareplicatorを終了することです。抽出処理の停止方式と停止タイミングの関係を次の図に示します。

図4‒36　抽出処理の停止方式と停止タイミングの関係

(1)　抽出側HiRDBの正常終了による停止（正常終了）

抽出側HiRDBの正常終了に連動して，自動的に抽出側Datareplicatorを終了します。

使用目的

コマンドを実行しないで，抽出側HiRDBの正常終了に連動して，自動的に抽出側Datareplicatorを終了する場合に使います。

抽出システム定義の設定

synctermオペランドにtrueを設定します。

終了する条件

抽出側HiRDBの正常終了を検知した

検知した正常終了の後に，抽出側HiRDBでトランザクションが発生していない

すべての抽出プロセスが正常に稼働していて，システムログファイルのすべての更新情報の，抽出情報キューファイルへの抽出が完了している

すべての送信プロセスが正常に稼働していて，抽出情報キューファイルのすべての更新情報の，反映側システムへの送信が完了している

(2)　コマンドによる停止（強制終了）

hdestopコマンドを実行した時点で実行中の，抽出と送信が完了した時点で，抽出側Datareplicatorを終了します。

使用目的

緊急に抽出側Datareplicatorを終了する場合に使います。

コマンドの実行

hdestopコマンドを実行します。

4.6.7　イベント制御用テーブルの設計

抽出側Datareplicatorから反映側Datareplicatorの動作内容を操作する場合には，イベント機能を使います。

イベント機能を使う場合は，反映側Datareplicatorでは反映環境定義でイベントコードと対応する処理を指定します。反映側Datareplicatorでのイベントコードの指定については，「4.7.3　反映方法の設計」を参照してください。

イベント機能を使う場合は，抽出側Datareplicatorで，イベントコードを指定したhdeeventコマンドを実行します。hdeeventコマンドを実行すると，イベント制御用テーブルに対してSQLを発行して，イベント制御用の更新情報をシステムログファイルに出力します。抽出側Datareplicatorでは，このイベント制御用の更新情報を抽出し，反映側Datareplicatorに送信して，反映側Datareplicatorの動作内容を操作します。抽出側Datareplicatorでは，イベント制御用の更新情報を検知した時点で，送信間隔を待たないで，反映側Datareplicatorに対する送信処理を開始します。送信処理の完了後は，次回の送信間隔まで送信処理待ちになります。

イベント制御用テーブルは，抽出側Datareplicatorを起動する前に，抽出側HiRDBに作成しておく必要があります。

(1)　イベントコードの指定範囲

指定できるイベントコードの範囲と動作を次の表に示します。

表4‒34　指定できるイベントコードの範囲と動作

範　囲

動　作

0

送信プロセスを停止します（反映側Datareplicatorには送信されません）。

1〜255

指定したイベントコードを，反映側Datareplicatorに送信します。

上記以外

反映側Datareplicatorには送信されません。

(2)　hdeeventコマンドを実行したときに発行されるSQL文

hdeeventコマンドを実行すると，次のSQL文が抽出側HiRDBに対して発行されます。抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，すべてのバックエンドサーバに対して，SQL文が発行されます。

　　　　　LOCK TABLE "hde_dtbl" IN EXCLUSIVE MODE
　　　　　UPDATE "hde_dtbl" SET EVNO = ユーザ指定のイベントコード
　　　　　COMMIT WORK

hdeeventコマンドを実行する代わりに，同様のSQL文を発行して，反映側Datareplicatorに対してイベントを発行することもできます。ただし，イベント制御用テーブルに対しては，上記以外の操作をしないでください。

(3)　イベント制御用テーブルの条件

抽出側Datareplicatorを起動する前に必要になる，イベント制御用テーブルの条件を説明します。

(a)　作成するユーザID

任意のユーザIDで，イベント制御用テーブルを作成します。

hdeeventコマンドを実行する場合には，イベント制御用テーブルを作成したユーザIDを指定します。hdeeventコマンドの実行時にユーザIDの指定を省略すると，PDUSER環境変数の設定値が仮定されます。

(b)　テーブル名

hde_dtblで固定です。

(c)　テーブルの属性

FIX属性を指定します。

(d)　テーブルの構成

イベント制御用テーブルの構成を次の表に示します。

表4‒35　イベント制御用テーブルの構成

列名

列属性

列長

値

KEY

INTEGER

1

整数

EVNO

INTEGER

1

0

SNDID

CHAR

10

'0'

(e)　イベント制御用テーブルの例

抽出側HiRDBがシングルサーバの場合

抽出側HiRDBがシングルサーバの場合，1行のテーブルを作成します。抽出側HiRDBがシングルサーバの場合のイベント制御用テーブルの例を次の図に示します。

図4‒37　抽出側HiRDBがシングルサーバの場合のイベント制御用テーブルの例

抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合

抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，抽出の対象になるすべてのバックエンドサーバに対して，1行ずつキーレンジ分割してテーブルを作成します。また，RDエリアは，各バックエンドサーバの中から一つ指定します。抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合のイベント制御用テーブルの例を次の図に示します。

図4‒38　抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合のイベント制御用テーブルの例

(f)　注意

イベント制御用テーブルは，hdeprepコマンドを実行する前に作成する必要があります。

抽出側HiRDBがパラレルサーバで，バックエンドサーバの追加，削除などの構成変更をした場合，イベント制御用テーブルを再作成する必要があります。イベント制御用テーブルを再作成しなかった場合には，追加したバックエンドサーバからの抽出にイベントが組み込まれないで，抽出側DBと反映側DBが不整合になることがあります。

イベント制御用テーブルを再作成した場合には，hdeprepコマンドを実行する必要があります。

抽出側HiRDBのシステム中に，イベント制御用テーブルの名称であるhde_dtblと，同じ名称のテーブルは作成しないでください。

イベント制御用テーブルは，抽出対象にできません。

一つのトランザクション中に，イベントコードが1〜255のイベントを複数発行した場合，最後に発行したイベントだけが有効になります。

4.6.8　抽出側Datareplicatorのリソースの設計

抽出側Datareplicatorのディスク資源とメモリ資源の設計方法について説明します。

(1)　抽出側Datareplicatorのディスク資源の設計

抽出側Datareplicatorのディスク資源の一覧を次の表に示します。

表4‒36　抽出側Datareplicatorのディスク資源の一覧

ファイル名

ファイル種別

必要・任意［個数］

容量の

説明先

ファイル満杯時の動作

R

C

定義ファイル

抽出システム定義ファイル

○

×

必要

［抽出側システムごとに1個（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，MGRに1個）］

(a)

特にありません。

抽出環境定義ファイル

○

×

必要

［抽出側システムごとに1個（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，MGRに1個）］

送信環境定義ファイル

○

×

必要

［送信先識別子ごとに1個（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，MGRに送信先識別子ごとに1個）］

抽出定義ファイル

○

×

必要

［抽出側システムごとに1個（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，MGRに1個）］

二重化定義ファイル

○

×

任意

［抽出側システムごとに1個（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，MGRに1個）］

抽出定義プリプロセスファイル

○

○※2

必要

［抽出側システムごとに1個（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，MGRに1個）］

(b)

特にありません。

抽出情報キューファイル※1※3

○

○※2

必要

［抽出側システムごとに2〜16個（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，BESごとに2〜16個）］

(c)

スワップします。※1

ステータスファイル※3

抽出マスタステータスファイル

○

○※2

必要

［抽出側システムごとに1個（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，MGRに1個）］

(d)

特にありません。

抽出サーバステータスファイル※1

○

○※2

必要

［抽出側システムごとに1個（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，BESごとに1個）］

エラー情報ファイル

抽出マスタエラー情報ファイル

○

×

必要

［抽出側システムごとに2個（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，MGRに2個）］

(e)

スワップします。

抽出ノードマスタエラー情報ファイル

○

×

必要

［抽出側システムごと2個（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，BESが存在するサーバマシンごとに2個）］

稼働トレースファイル

抽出マスタトレースファイル※4

○

×

任意

［抽出側システムごとに2個］

(f)

スワップします。

抽出ノードマスタトレースファイル※4

○

×

任意

［抽出側システムごとに2個（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，BESごとに2個）］

データ連動用連絡ファイル※3

○

○※2

必要

［抽出側システムごとに1個（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，BESごとに1個）］

(g)

特にありません。

コマンドログファイル

○

×

任意

［抽出側システムごとに2個］

(h)

スワップします。

（凡例）

BES：バックエンドサーバ（抽出対象のDBがないバックエンドサーバも含む）

Ｒ：UNIXの通常ファイル又はWindowsファイル

Ｃ：UNIXのキャラクタ型スペシャルファイル

○：作成できます。

×：作成できません。

注※1

スワップ先のファイルの送信が完了していない場合には，次の送信間隔まで待ちます。次の送信間隔時に送信が完了していれば，更新情報の抽出を開始します。送信間隔については，「4.6.4　送信方法の設計」を参照してください。

注※2

AIX版でキャラクタ型スペシャルファイルを使用する場合は，各ファイル容量の算出式に1,024バイト加算してください。また，抽出環境定義のqueuesizeオペランドには，算出した容量から1,024バイト減算した値を指定してください。

注※3

Datareplicatorファイルシステム領域を使用する場合は，「3.4.3(1)　Datareplicatorファイルシステム領域を割り当てるときの規則」も参照してください。

注※4

稼働トレース収集方式を全プロセス一括収集方式とする場合のファイル名です。プロセス単位収集方式とする場合の稼働トレースファイル名については，「5.2　抽出システム定義」のint_trc_unitオペランドの説明を参照してください。

(a)　定義ファイルの容量

抽出側Datareplicatorの定義ファイル（抽出システム定義ファイル，抽出環境定義ファイル，送信環境定義ファイル，抽出定義ファイル）の容量は，指定した定義オペランドの内容によって異なります。

(b)　抽出定義プリプロセスファイルの容量

抽出定義プリプロセスファイルには，抽出定義で定義した情報が内部形式に変換された情報が格納されます。

抽出定義プリプロセスファイルの容量の見積もり式を次に示します。

UNIXの通常ファイル，又はWindowsファイルの場合

　　　　　164＋（40＋SV_INFO）×SV_NUM（単位：バイト）

UNIXのキャラクタ型スペシャルファイルの場合

　　　　　↑164÷SCT_SIZE↑×SCT_SIZE＋（40＋SV_INFO）×SV_NUM（単位：バイト）

SV_INFO

＝ 44＋（52＋96×SCH_NUM＋64×UPD_NUM＋128×COL_NUM＋64＋112×TYPE_NUM＋64×ATTR_NUM）＋24＋32×TBL_NUM＋16×COL_NUM＋SND_INFO＋LOB_INFO

SND_INFO

＝16＋28×UPD_NUM＋ΣSND（28×SND_UPD＋32×SND_COND＋272×SND_CNST）＋16＋40×SND_NUM＋ΣSND（12×SND_UPD＋32×SND_TBL＋16×SND_COL）

LOB_INFO

＝16＋4×LOB_AREA

上記の算出式で使っている変数の意味を次に示します。

ΣSND：全送信先数の総和

SV_NUM：バックエンドサーバ数

SV_INFO：バックエンドサーバ単位定義情報サイズ

SCH_NUM： すべての抽出対象スキーマ数

UPD_NUM：すべての更新情報名数

TBL_NUM：すべての抽出対象表数

COL_NUM：すべての抽出対象列数

TYPE_NUM：抽出対象になる抽象データ型の数。重複分は除きます。抽出対象の抽象データ型が継承している上位データ型と，抽象データ型の属性データタイプとして定義されている抽象データ型の数を含みます。

ATTR_NUM：TYPE_NUMに計上した抽象データ型の属性数の総和

SND_INFO：送信先情報サイズ

SND_NUM：送信先数

SND_UPD：送信先ごとの送信対象更新情報名数

SND_TBL：送信先ごとの送信対象表数

SND_COL：送信先ごとの送信対象列数

SCT_SIZE：セクタ長

SND_COND：送信先ごとの送信条件数

SND_CNST：送信先ごとの送信条件定数指定数

LOB_INFO：BLOB抽出情報サイズ

LOB_AREA：抽出対象BLOB列格納RDエリア数

(c)　抽出情報キューファイルの容量

抽出情報キューファイルには，抽出した更新情報が蓄積されます。このため，抽出情報キューファイルの容量は，抽出する更新情報の量より多くする必要があります。

抽出情報キューファイルの容量の見積もり式（更新情報の算出式）を次に示します。ファイルの種別がOSの通常ファイルの場合でも，キャラクタ型スペシャルファイルの場合でも，抽出情報キューファイルの容量の見積もり式は同じです。

更新情報の算出式

　　　　　EXT_ALL＋QFL_NUM×SCT_SIZE＋（EXT_ALL÷IO_SIZE）×12（単位：バイト）

EXT_ALL

＝Σins（INS_SIZE）＋Σupd（UPD_SIZE）＋Σdel（DEL_SIZE）＋168×TRN_NUM＋122×EVT_NUM

INS_SIZE

＝100＋EXT_COL×12＋ROW_SIZE

UPD_SIZE

＝100＋EXT_COL×12＋ROW_SIZE

DEL_SIZE

＝100＋MAP_COL×12＋Σmap（MAP_DATA）

ROW_SIZE

＝Σext（COL_DATA＋LOB_DATA＋VAR_DATA＋ADT_DATA＋MLT_DATA）

COL_DATA

＝↑列データ長÷4↑×4

LOB_DATA

＝56×↑（BLOBデータ長÷8192）↑＋BLOBデータ長

VAR_DATA

＝48×↑（VARCHARデータ長÷PAGE_SIZE）↑＋VARCHARデータ長

ADT_DATA

＝48×ADT_NUM＋抽象データ型データ長

抽象データ型データ長については，HiRDBの該当するマニュアルを参照してください

MLT_DATA

＝58×↑↑最大要素数÷8↑÷4↑×4＋52×↑繰返し列データ長÷PAGE_SIZE↑＋繰返し列データ長

繰返し列データ長：

・固定長要素のとき：1＋要素定義長×要素数

・可変長要素のとき：Σelm（5＋VAR_DATA）

上記の算出式で使っている変数の意味を次に示します。

EXT_ALL：全更新情報サイズ

SCT_SIZE：セクタ長

IO_SIZE：抽出環境定義のquiosizeオペランドの設定値

INS_SIZE：単位挿入行サイズ

UPD_SIZE：単位更新行サイズ

DEL_SIZE：単位削除行サイズ

ROW_SIZE：1行当たりの更新データ長

QFL_NUM：抽出情報キューファイル総数

TRN_NUM：抽出対象のHiRDBに対する実行トランザクション数（抽出対象外の表に対するトランザクション，無効トランザクションRollbackを含みます）

EVT_NUM：イベント発行数

EXT_COL：行単位当たりの抽出対象列数

MAP_COL：行単位当たりのマッピングキー列数

LOB_DATA：BLOB列の更新データ長

VAR_DATA：256バイト以上のVARCHAR列（MVARCHAR，NVARCHARを含みます）の更新データ長

PAGE_SIZE：HiRDBのDBページサイズ

ADT_DATA：抽象データ型列の更新データ長

ADT_NUM：抽象データ型の数（このデータ型に関連する継承データ型，ネストデータ型の列を含みます）

MLT_DATA：繰返し列の更新データ長

COL_DATA：列単位の更新データ長（BLOB列，256バイト以上のVARCHAR列，抽象データ型列を除きます）

MAP_DATA：マッピングキーサイズ

Σins：全挿入行サイズの総和

Σupd：全更新行サイズの総和

Σdel：全削除行サイズの総和

Σmap：1行当たりのマッピングキーサイズの総和

Σext：1行当たりの抽出対象列データサイズの総和

Σelm：1行当たりの繰返し列要素データサイズの総和

抽出情報キューファイルの容量見積もり時の考慮点

抽出情報キューファイルの容量見積もり時には，次に示すことを考慮してください。

抽出情報キューファイルのサイズは，反映側システムがダウンして復旧に時間が掛かる場合を想定し，3〜4日分の業務で発生する更新情報を格納できるサイズを用意してください。

次のようなトランザクションが発生し，抽出情報キューファイルに空きがなくなった場合，抽出側，反映側のDBの内容を一致させた後，Datareplicatorの初期化が必要となります。

・バッチなどのトランザクションを実行し，一つのトランザクション内で発生した更新情報を抽出情報キューファイルに格納できない。

・抽出側DBを更新したトランザクションを決着しないで放置し，ほかの複数のトランザクションで発生したすべての更新情報が抽出情報キューファイルに格納できない。

抽出処理の運用方式による容量の違い

抽出処理の運用方式による容量見積もりの考慮点を次の表に示します。なお，抽出情報キューファイルは，1トランザクションの最大サイズ（最も大量に更新されるデータ量の総サイズ）以上の容量になるようにする必要があります。

一つのトランザクションが抽出情報キューファイルに収まらない場合，抽出処理が進まなくなります。このため，HiRDBのシステムログファイルに未抽出のログが溜まり，システムログファイルが満杯になると，HiRDBがサーバダウンします。

表4‒37　抽出処理の運用方式による容量見積もりの考慮点

運用方式

考慮点

同時開始，抽出遅延開始

抽出側Datareplicatorでの抽出の遅延を考慮して，トランザクションのピーク時に蓄積されるデータ量をディスク容量とします。

ファイルを2個用意すれば，運用は可能と考えられます。ただし，何らかの要因で送信処理だけを停止する可能性がある場合には，ファイルの数を増やしておくことをお勧めします。

送信遅延開始

送信が開始される前に蓄積されるデータ量と送信開始後も蓄積されるデータ量を考慮してディスク容量を算出します。

同時開始と送信遅延開始を併用する場合には，ファイルのサイズを小さめにしてファイルの数を多くした方が，ファイルの満杯を回避しやすいこともあります。

(d)　ステータスファイルの容量

抽出側Datareplicatorのステータスファイル（抽出マスタステータスファイル，抽出サーバステータスファイル）の容量の算出式を次に示します。

ステータスファイルには，抽出側Datareplicatorの初期化時に必要なサイズが割り当てられます。実際のレプリケーション運用中にファイル容量が増加し満杯となることはありません。

抽出マスタステータスファイルの容量の算出式

UNIXの通常ファイル，又はWindowsファイルの場合

　　　　　（2＋SND_NUM＋ND_NUM×SV_NUM）×1024（単位：バイト）

UNIXのキャラクタ型スペシャルファイルで，セクタ長が1KBを超える場合

　　　　　（2＋SND_NUM＋ND_NUM×SV_NUM）×SCT_SIZE（単位：バイト）

ND_NUM　：全ノード数

SV_NUM　：全サーバ数

SND_NUM：全送信先数

SCT_SIZE ：セクタ長

抽出サーバステータスファイルの容量の算出式

抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，バックエンドサーバごとにステータスファイルの容量を見積もります。

UNIXの場合

　　　　　（22 + SND_NUM×2＋UINF_NUM＋SYS_NUM）×1024（単位：バイト）

Windowsの場合

　　　　　（22 + SND_NUM×2＋UINF_NUM）×1024（単位：バイト）

UNIXのキャラクタ型スペシャルファイルで，セクタ長が1KBを超える場合

　　　　　（22＋SND_NUM×2＋UINF_NUM＋SYS_NUM）×SCT_SIZE（単位：バイト）

SND_NUM ：送信先数

UINF_NUM：抽出システム定義のextinfonumオペランドの設定値

SCT_SIZE：セクタ長

SYS_NUM：抽出環境定義に指定されたファイルシステム領域数

(e)　エラー情報ファイルの容量

抽出側Datareplicatorのエラー情報ファイル（抽出マスタエラー情報ファイル，抽出ノードマスタエラー情報ファイル）の容量の既定値は16キロバイトです。長時間のエラー情報を残したいときには，抽出システム定義を変更してファイルの容量を拡張してください。

(f)　稼働トレースファイルの容量

稼働トレースファイルの容量は，抽出システム定義のint_trc_fileszオペランドで指定します。

(g)　データ連動用連絡ファイルの容量

データ連動用連絡ファイルの容量の算出式を次に示します。抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，バックエンドサーバごとにデータ連動用連絡ファイルの容量を見積もります。

UNIXの通常ファイル，又はWindowsファイルの場合

　　　　　9×1024（単位：バイト）

UNIXのキャラクタ型スペシャルファイルで，セクタ長が1KBを超える場合

　　　　　9×SCT_SIZE（単位：バイト）

SCT_SIZE：セクタ長

(h)　コマンドログファイルの容量

128キロバイト固定です。

(i)　その他のファイル容量

Windows版では，インストールディレクトリ下のtmpディレクトリ下に，ワークファイルを幾つか作成します。このため，ワークファイル分として4MBの容量を見積もってください。

(2)　抽出側Datareplicatorのメモリ資源の設計

抽出側Datareplicatorのメモリ資源の一覧を次の表に示します。

表4‒38　抽出側Datareplicatorのメモリ資源の一覧

メモリ資源

容量の説明先

抽出マスタプロセス

(a)

抽出ノードマスタプロセス

(b)

抽出プロセス

(c)

送信プロセス

(d)

送信マスタプロセス

(e)

稼働トレース収集プロセス

(f)

抽出処理監視プロセス

(g)

Datareplicatorエージェントプロセス

(h)

コマンド連絡用共用メモリサイズ

(i)

ステータス情報連絡用共用メモリサイズ

(j)

プロセス間連絡用共用メモリサイズ

(k)

抽出定義格納用共用メモリサイズ

(l)

メッセージ格納用共用メモリサイズ

(m)

トランザクション管理情報格納用共用メモリサイズ

(n)

セマフォ所要数

(o)

メッセージキュー所要数

(p)

更新情報編集バッファサイズ

(q)

表4‒39　抽出側Datareplicatorのメモリ見積もり式に使用する変数の一覧

変数名

変数の内容

ATTR_NUM

データ連動の対象となる全抽象データ型の属性数の総和

COL_LEN

抽出対象表の抽出対象列の合計長のうち，最大長。

ただし，以下に示す列の場合，以下の長さを適用し，合計長を算出する。

繰返し列：１要素分の定義長

BLOB/BINARY列：

35000バイト以下の場合：列定義長

35000バイト超の場合　：35000バイト

ADTの場合：0

COL_NUM

全抽出対象表の列数の合計数

COM_FILE

データ連動用連絡ファイルサイズ（バイト）

DATA_NUM

送信間隔中に検知する最大更新情報件数。

バッチなど，処理時間が送信間隔より長いトランザクションが存在する場合，トランザクションが決着されるまで更新情報件数として蓄積する。

EMST_FILE

抽出マスタステータスファイルサイズ（バイト）

EST_FILE

抽出サーバステータスファイルサイズ（バイト）

EXT_FILE

抽出環境定義ファイルサイズ（バイト）

LOB_MAX

抽出対象のBLOB属性の列のうち，最大更新データ長（バイト）

（列定義長ではなく実データ長）

LOGIOSIZE

抽出環境定義logiosize指定値

（注意　(KB)のまま指定する）

MSV_NUM

＜抽出元がHiRDBの場合＞

抽出対象の各ノード内のバックエンドサーバ数のうち，最大数

＜抽出元がHiRDB以外の場合＞

１

ND_NUM

抽出対象の全ノード数

NSV_NUM

該当ノード内のサーバ数

PRP_FILE

抽出定義プリプロセスファイルサイズ（バイト）

QUE_NUM

抽出環境定義qufileXXXの指定数

QUIOSIZE

抽出環境定義quiosizeの指定値

（注意　(KB)のまま指定する）

RBUF_NUM

送信環境定義readbufnumの指定値

RDAMAX_ALL

連動対象表を格納しているRDエリアの最大ページ長（バイト）

RDAMAX_BIN

BINARYを格納しているRDエリアの最大ページ長（バイト）

RDAMAX_LOB

LOBを格納しているRDエリアの最大ページ長（バイト）

RDAMAX_REP

繰返し列を含む表を格納しているRDエリアの最大ページ長（バイト）

RDAMAX_VCHR

varchar型,もしくはnvarchar型,もしくはmvarchar型を含む表を格納しているRDエリアの最大ページ長（バイト）

SCH_NUM

抽出対象の認可識別子の合計数

SND_FILE

送信環境定義ファイルサイズ（バイト）

SND_NUM

抽出システム定義sendidxxの指定数

SV_NUM

＜抽出元がHiRDBの場合＞

抽出対象の全バックエンドサーバ数

＜抽出元がHiRDB以外の場合＞

１

SYS_FILE

抽出システム定義ファイルサイズ（バイト）

TBL_NUM

抽出対象表の合計数

TRN_NUM

送信間隔中に検知する最大トランザクション数。

バッチなど，処理時間が送信間隔より長いトランザクションが存在する場合，トランザクションが決着されるまでトランザクション数として蓄積する。

TYPE_NUM

全抽出対象表の抽象データ型の合計数

UBUF　

＜抽出側DBがHiRDBの場合＞

抽出システム定義sendcontrolにnodemstを指定した場合

送信環境定義editbufsize指定値

抽出システム定義sendcontrolにsendmstを指定した場合

抽出システム定義smt_editbufsize指定値

＜抽出側がXDM/DSの場合＞

XDM/DS起動定義REFLECTBUFF指定値。

詳細は，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。

（注意　(KB)のまま指定する）

UINF_NUM

抽出システム定義extinfonumの指定値

(a)　抽出マスタプロセス

プロセス数

抽出側HiRDBがシングルサーバのときは一つだけ必要です。抽出側HiRDBがパラレルサーバのときには，システムマネジャが存在するサーバマシンに一つ必要です。

プロシジャサイズ

163840バイト

動的メモリサイズ（単位：バイト）

下記の固定部分と条件に合致する可変部分で算出した値の合計値が動的メモリサイズとなります。

（固定部）

　( ↓ ND_NUM ／ 8 ↓ + 1 ) × 8800

+ ( ↓ SV_NUM ／ 16 ↓ + 1 ) × 17600

+ PRP_FILE × 5

+ MSV_NUM × ( 39196 + SND_NUM × 3968 + UINF_NUM × 1024 )

+ ( 76 + 32 × SND_NUM ) × MSV_NUM

+ ( 8 + SND_NUM + 18 × SV_NUM ) × 132

+ MAX ( SYS_FILE , EXT_FILE , SND_FILE )

+ 58658

（可変部）

反映トランザクション同期機能を使用する場合に加算する式

48 × UINF_NUM

+ 10 × SV_NUM

+ 1024 × SV_NUM

+ 1494

ファイル二重化機能を使用する場合に加算する式

1024

変数の説明

表4-39を参照してください。

(b)　抽出ノードマスタプロセス

プロセス数

抽出側HiRDBがシングルサーバのときには一つだけ必要です。抽出側HiRDBがパラレルサーバのときには，各バックエンドサーバが存在するサーバマシンに一つずつ必要です。

プロシジャサイズ

71680バイト

動的メモリサイズ（単位：バイト）

下記の固定部分と条件に合致する可変部分で算出した値の合計値が動的メモリサイズとなります。

（固定部）

　( 100 × NSV_NUM ＋ 744 × SND_NUM × NSV_NUM )

+ ( 32 × SND_NUM × NSV_NUM )

+ ( 2 × SND_NUM )

+ QUIOSIZE × 1024

+ ( 224 + 2040 + MSV_NUM × ( 39196 + SND_NUM × 3968 + UINF_NUM

× 1024 ) + PRP_FILE )

+ ( MAX ( QUIOSIZE × 1024 + 516 , 66052 ) )

+ ( ↓ QUIOSIZE × 1024 ／ 1024 ↓ × 1024 )

+ ( MAX ( EST_FILE , COM_FILE ) - 1024 )

+ 545086

（可変部）

ファイル二重化機能を使用する場合に加算する式

( QUIOSIZE × 1024 )

変数の説明

表4-39を参照してください。

(c)　抽出プロセス

プロセス数

抽出側HiRDBがシングルサーバのときには一つだけ必要です。抽出側HiRDBがパラレルサーバのときには，各バックエンドサーバに一つずつ必要です。

プロシジャサイズ

153600バイト

動的メモリサイズ（単位：バイト）

下記の固定部分と条件に合致する可変部分で算出した値の合計値が動的メモリサイズとなります。

（固定部）

　( 1024 × ( UINF_NUM ＋ 1 ) )

+ ( 2944 × SND_NUM )

+ LOGIOSIZE × 1024

+ ( ↑↑ SND_NUM ／ 8 ↑ ／ 4 ↑ × 4 )

+ ( 12 × QUE_NUM )

+ ( LOGIOSIZE × 2048 )

+ ( MAX ( ( 4184 ＋ ↑↑ SND_NUM ／ 8 ↑ ／ 4 ↑ × 4

＋ 15 × COL_NUM ＋ COL_LEN ＋ 4096 ) , ( LOGIOSIZE × 2048 ) ) )

+ ( MAX ( QUIOSIZE × 1024 + 516 , 66052 ) + ( QUIOSIZE × 1024 ) )

+ ( ↓ QUIOSIZE × 1024 ／ 1024 ↓ × 1024 )

+ ( MAX ( EST_FILE , COM_FILE ) - 1024 )

+ ( LOGIOSIZE × 1024 )

+ 744992

（可変部）

ファイル二重化機能を使用する場合に加算する式

QUIOSIZE × 1024

変数の説明

表4-39を参照してください。

(d)　送信プロセス

●抽出システム定義のsendcontrolオペランドにnodemstを指定した場合

プロセス数

抽出側HiRDBがシングルサーバのときには，送信先の数だけ必要です。抽出側HiRDBがパラレルサーバのときには，各バックエンドサーバに，送信先の数だけ必要です。

プロシジャサイズ

378880バイト

動的メモリサイズ（単位：バイト）

下記の固定部分と条件に合致する可変部分で算出した値の合計値が

動的メモリサイズとなります。

（固定部）

　( UBUF × 1024 - 120 )

+ ( 12 × QUE_NUM )

+ MAX ( 88 + ↑ SND_NUM ／ 32 ↑ × 4 , 1244 )

+ ( QUIOSIZE × 1024 )

+ ( ( TRN_NUM × 340 + DATA_NUM × 64 ) )　・・・　※

+ ↑ ( SND_NUM ／ 32 ) ↑ × 4

+ UBUF × 1024

+ 32 × TBL_NUM

+ 96 × SCH_NUM + 64 × TBL_NUM + 128 × COL_NUM

+ MAX ( QUIOSIZE × 1024 + 516 , 66052 ) + QUIOSIZE × 1024

+ ( ↓ QUIOSIZE × 1024 ／ 1024 ↓ × 1024 ) × RBUF_NUM

+ ( EST_FILE - 1024 )

+ 18604

（重要）

注※が示す式については，見積もり量より多くのトランザクション，あるいは更新情報が発生すると，送信プロセスが自動的にメモリを拡張します。この拡張回数に制限はないため，抽出側ＤＢに対してバッチ処理など1トランザクションで多量の更新を行なう場合，送信プロセスのサイズが肥大化する場合があります。バッチ処理をデータ連携する場合，定期的にCommit処理を行い，1トランザクションでの更新件数を数万件程度に抑えるようにしてください。

また，AIXにおいて，見積もりサイズが256メガバイトを超える場合，環境変数LDR_CNTRLを設定してください。設定方法については，「2.4.1　抽出側Datareplicatorの環境変数」及び，「2.5.1　抽出側Datareplicatorの通信環境の設定」を参照してください。

（可変部）

抽出対象列に以下のデータ型が含まれる場合に加算する式

・varchar,nvarchar,mvarchar,blob,binary,繰り返し列

　分岐データ数 × 108

　※ 分岐データの目安：：可変長列の全データ長/RDエリアの平均値

・varchar,nvarchar,mvarchar,BLOB型を使用する場合は，更に以下の内容を加算してください。

　MAX ( RDAMAX_VCHR , 8192 )

・BLOB型を使用する場合は，更に以下の内容を加算してください。

　1024 × ↑ ↑ LOB_MAX ／ RDAMAX_LOB ↑ ／ 16 ↑

・繰り返し列を使用する場合は，更に以下の内容を加算してください。

　RDAMAX_REP × 2

・binary型を使用する場合は，更に以下の内容を加算してください。

　RDAMAX_BIN

・SGML型を使用する場合は，更に以下の内容を加算してください。

　64 + 112 × TYPE_NUM + 64 × ATTR_NUM

反映トランザクション同期機能を使用する場合に加算する式

32 + SV_NUM

送信uocを使用する，もしくはSGML型を使用する場合に加算する式

( 68 × TBL_NUM + 16 × COL_NUM ) + ( 64 × COL_NUM )

HDE_BIN_COL_MAXLEN環境変数を指定する，もしくは送信UOCを使用する場合に加算する式

20 × TBL_NUM + 8 × COL_NUM

抽出定義にukeyを指定している場合に加算する式

RDAMAX_ALL

文字集合を使用する場合に加算する式

32032

ファイルシステム領域を使用する，もしくはAIXでキャラクタ型スペャルファイルを使用する場合に加算する式

4608

ファイル二重化機能を使用する場合に加算する式

29736 + ( QUIOSIZE × 1024 )

変数の説明

表4-39を参照してください。

●抽出システム定義のsendcontrolオペランドにsendmstを指定した場合

プロセス数

抽出システム定義のsendprocnumオペランドに指定した数だけ必要です。

プロシジャサイズ

307200バイト

動的メモリサイズ（単位：バイト）

下記の固定部分と条件に合致する可変部分で算出した値の合計値が動的メモリサイズとなります。

（固定部）

　( UBUF × 1024 - 120 )

+ ( 12 × QUE_NUM )

+ MAX ( 88 + ↑ SND_NUM ／ 32 ↑ × 4 , 1244 )

+ ( QUIOSIZE × 1024 )

+ UBUF × 1024

+ 40 + 32 × TBL_NUM

+ 52 + 96 × SCH_NUM + 64 × TBL_NUM + 128 × COL_NUM

+ 2428 + MAX ( QUIOSIZE × 1024 + 516 , 66052 )

+ QUIOSIZE × 1024 + 516

+ 11808 + ( ↓ QUIOSIZE × 1024 ／ 1024 ↓ × 1024 ) × RBUF_NUM

+ 18588

（可変部）

抽出対象列に以下のデータ型が含まれる場合に加算する式

・varchar,nvarchar,mvarchar,blob,binary,繰り返し列

　分岐データ数 × 108

　※ 分岐データの目安：：可変長列の全データ長/RDエリアの平均値

・varchar,nvarchar,mvarchar,BLOB型を使用する場合は，

　更に以下の内容を加算してください。

　MAX ( RDAMAX_VCHR , 8192 )

・BLOB型を使用する場合は，更に以下の内容を加算してください。

　1024 × ↑ ↑ LOB_MAX ／ RDAMAX_LOB ↑ ／ 16 ↑

・繰り返し列を使用する場合は，更に以下の内容を加算してください。

　RDAMAX_REP × 2

・binary型を使用する場合は，更に以下の内容を加算してください。

　RDAMAX_BIN

・SGML型を使用する場合は，更に以下の内容を加算してください。

　64 + 112 × TYPE_NUM + 64 × ATTR_NUM

反映トランザクション同期機能を使用する場合に加算する式

32 + SV_NUM

送信uocを使用する，もしくはSGML型を使用する場合に加算する式

( 68 × TBL_NUM + 16 × COL_NUM ) + ( 64 × COL_NUM )

HDE_BIN_COL_MAXLEN環境変数を指定する，もしくは送信UOCを使用する場合に加算する式

20 × TBL_NUM + 8 × COL_NUM

抽出定義にukeyを指定している場合に加算する式

RDAMAX_ALL

文字集合を使用する場合に加算する式

32032

ファイルシステム領域を使用する，もしくはAIXでキャラクタ型スペシャルファイルを使用する場合に加算する式

4608

ファイル二重化機能を使用する場合に加算する式

29736 + ( QUIOSIZE × 1024 )

変数の説明

表4-39を参照してください。

(e)　送信マスタプロセス

プロセス数

抽出側HiRDBがシングルサーバのときには一つだけ必要です。抽出側HiRDBがパラレルサーバのときには，各バックエンドサーバに一つずつ必要です。

プロシジャサイズ

256000バイト

動的メモリサイズ（単位：バイト）

下記の固定部分と条件に合致する可変部分で算出した値の合計値が動的メモリサイズとなります。

（固定部）

　( 12 × QUE_NUM )

+ MAX ( 88 + ↑ SND_NUM ／ 32 ↑ × 4 , 1244 )

+ ( QUIOSIZE × 1024 )

+ ( ( TRN_NUM × 340 + DATA_NUM × 64 ) × SND_NUM )

+ ↑ ( SND_NUM ／ 32 ) ↑ × 4

+ MAX ( QUIOSIZE × 1024 + 516 , 66052 ) + QUIOSIZE × 1024

+ ↓ QUIOSIZE × 1024 ／ 1024 ↓ × 1024

+ ( EST_FILE - 1024 )

+ 18512

（可変部）

ファイルシステム領域を使用する，もしくはAIXでキャラクタ型スペシャルファイルを使用する場合に加算する式

4608

ファイル二重化機能を使用する場合に加算する式

11736 + ( QUIOSIZE × 1024 )

変数の説明

表4-39を参照してください。

(f)　稼働トレース収集プロセス

プロセス数

「抽出マスタプロセス数＋抽出ノードマスタプロセス数」だけ必要です。

プロシジャサイズ

61440バイト

動的メモリサイズ

51200バイト

(g)　抽出処理監視プロセス

プロセス数

抽出ノードマスタプロセス数だけ必要です。

プロシジャサイズ

61440バイト

動的メモリサイズ

51200バイト

(h)　Datareplicatorエージェントプロセス

プロセス数

抽出システム又は反映側システムのどちらか一方で加算します。

プロシジャサイズ

71680バイト

動的メモリサイズ（単位：バイト）

300000※＋（ND_NUM＋SV_NUM＋SND_NUM＋2）×64

変数の説明

表4-39を参照してください。

注※

抽出システム又は反映側システムのどちらか一方で加算します。

(i)　コマンド連絡用共用メモリサイズの見積もり方法

コマンド連絡用共用メモリサイズの見積もり式を次に示します。コマンド連絡用共用メモリは，抽出マスタプロセスが稼働するサーバマシン上で使います。

　　　　　コマンド連絡用共用メモリサイズ ＝ 1360（単位：バイト）

(j)　ステータス情報連絡用共用メモリサイズの見積もり方法

ステータス情報連絡用共用メモリサイズの見積もり式を次に示します。ステータス情報連絡用共用メモリは，抽出マスタプロセスが稼働するサーバマシン上で使います。

　　　　　1360＋36＋64＋ND_NUM＋60＋SV_NUM＋164×SV_NUM×SND_NUM
　　　　　　＋8×ΣSND（NSND_NUM）×SV_NUM
　　　　　　＋（ND_NUM＋SV_NUM＋SV_NUM×SND_NUM）×4（単位：バイト）

ΣSND：全送信先の送付

ND_NUM ：全ノード数

SV_NUM ：全サーバ数

SND_NUM ：全送信先数

NSND_NUM：送信先当たりの送信抑止受信元識別子数

(k)　プロセス間連絡用共用メモリサイズの見積もり方法

プロセス間連絡用共用メモリサイズの見積もり式を次に示します。プロセス間連絡用共用メモリは，抽出ノードマスタプロセスが稼働するサーバマシン上で使います。

　　　　　1048＋（2969＋4×SND_NUM＋16×UINF_NUM）×NSV_NUM
　　　　　　＋1600×NSV_NUM＋SND_NUM（単位：バイト）

SND_NUM ：全送信先数

NSV_NUM ：該当ノード内サーバ数

UINF_NUM：抽出システム定義のextinfonumオペランドの設定値

(l)　抽出定義格納用共用メモリサイズの見積もり方法

抽出定義格納用共用メモリサイズの見積もり式を次に示します。抽出定義格納用共用メモリは，抽出ノードマスタプロセスが稼働するサーバマシン上で使います。

　　　　　164＋（40＋SV_INFO）×SV_NUM（単位：バイト）

SV_INFO

＝44＋（52＋96×SCH_NUM＋64×UPD_NUM＋128×COL_NUM＋64＋112×TYPE_NUM＋64×ATTR_NUM）＋24＋32×TBL_NUM＋16×COL_NUM＋SND_INFO＋LOB_INFO

SND_INFO

＝16＋28×UPD_NUM＋40×SND_NUM＋ΣSND（40×SND_UPD＋20×SND_TBL＋16×SND_COL）

LOB_INFO

＝16＋4×LOB_AREA

ΣSND：全送信先数の総和

SV_NUM：該当ノード内のバックエンドサーバ数

SV_INFO：バックエンドサーバ単位定義情報サイズ

SCH_NUM：すべての抽出対象スキーマ数

UPD_NUM：すべての更新情報名数

TBL_NUM：すべての抽出対象表数

COL_NUM：すべての抽出対象列数

TYPE_NUM：抽出対象になる抽象データ型の数。重複分は除きます。抽出対象の抽象データ型が継承している上位データ型と抽象データ型の属性データタイプとして定義されている抽象データ型の数を含みます。

ATTR_NUM：TYPE_NUMに計上した抽象データ型の属性数の総和

SND_INFO：送信先情報サイズ

SND_NUM：送信先数

SND_UPD：送信先ごとの送信対象更新情報名数

SND_TBL：送信先ごとの送信対象表数

SND_COL：送信先ごとの送信対象列数

LOB_INFO：BLOB抽象情報サイズ

LOB_AREA：抽出対象BLOB列格納RDエリア数

(m)　メッセージ格納用共用メモリサイズの見積もり方法

メッセージ格納用共用メモリサイズの見積もり式を次に示します。メッセージ格納用共用メモリは，抽出ノードマスタプロセスが稼働するサーバマシン上で使います。

　　　　　メッセージ格納用共用メモリサイズ ＝ 79200（単位：バイト）

(n)　トランザクション管理情報格納用共用メモリサイズの見積もり方法

トランザクション管理情報格納用共用メモリサイズの見積もり式を次に示します。トランザクション管理情報格納用共用メモリは，抽出ノードマスタプロセスが稼働するサーバマシン上で使います。この共用メモリは，抽出システム定義のsendcontrolオペランドの指定がsendmstの場合にだけ必要になります。

　　　　　1048576×NSV_NUM（単位：バイト）

NSV_NUM：該当ノード内サーバ数

(o)　セマフォ所要数の見積もり方法

抽出側Datareplicatorが使うセマフォ数の見積もり式を次に示します。セマフォは，抽出ノードマスタプロセスが稼働するサーバマシン上で使います。

抽出システム定義にsendcontrol=nodemstを指定している場合

　　　　　1＋（2＋2×SND_NUM ）×NSV_NUM

抽出システム定義にsendcontrol=sendmstを指定している場合

　　　　　1＋4×NSV_NUM

SND_NUM：全送信先数

NSV_NUM：該当ノード内サーバ数

上記の見積もり式で見積もった数のセマフォを抽出側システムで使えるように，必要に応じてカーネルパラメタのシステム全体のセマフォ最大数（SEMMNS）を変更してください。カーネルパラメタの更新方法については，該当するOSのマニュアルを参照してください。

(p)　メッセージキュー所要数の見積もり方法

抽出マスタプロセスが稼働するサーバマシンに1個と，抽出ノードマスタプロセスが稼働するサーバマシンごとに各1個ずつ必要です。

(q)　更新情報編集バッファサイズの見積もり方法

更新情報編集バッファサイズの見積もり式を次に示します。抽出対象表ごとに更新情報編集バッファサイズを見積もり，最大値を「5.2　抽出システム定義」のsmt_editbufsizeオペランド，又は「5.4　送信環境定義」のeditbufsizeオペランドに指定してください。

抽出定義にkey句を指定している場合

　　　　　244＋16×列数＋データ長※（単位：バイト）

抽出定義にukey句を指定している場合

　　　　　244＋16×列数＋データ長※
　　　　　　＋（32＋16×マッピングキーの列数＋マッピングキーのデータ長の合計）
　　　　　　（単位：バイト）

注※

連動対象の列の全データ長を合計した値です（単位：バイト）。

4.7　反映側Datareplicatorの設計

反映側Datareplicatorのシステム設計について説明します。

4.7.1　反映側Datareplicatorのファイル構成

反映側Datareplicatorのファイル構成を次の図に示します。

反映側Datareplicatorのディレクトリ構成については，UNIX版の場合は「2.3.3　反映側Datareplicatorのディレクトリ構成」を，Windows版の場合は「2.7.3　反映側Datareplicatorのディレクトリ構成」を参照してください。

図4‒39　反映側Datareplicatorのファイル構成

注※

SAMファイルを使う抽出側システムからデータを受け取るときに必要です。ただし，RDB1 E2の場合は更新情報定義ファイルは必要ありません。

4.7.2　反映側Datareplicatorで使うファイルの準備

反映側Datareplicatorを動作させるために必要な，次に示すファイルの準備方法について説明します。

ユーザが作成するファイル

反映側Datareplicatorの初期起動時に作成されるファイル

反映システム定義ファイル

反映環境定義ファイル

反映定義ファイル

二重化定義ファイル

反映情報キューファイル

反映ステータスファイル

反映マスタステータスファイル

反映エラー情報ファイル

稼働トレースファイル

反映トレースファイル

未反映情報ファイル

コマンドログファイル

二重化制御ファイル

回復情報ファイル

SAMファイルを使う抽出側DB（PDMII E2，RDB1 E2）の場合は，上記のファイルに加えて，次に示すファイルを準備する必要があります。

更新情報定義ファイル

SAMファイル

抽出対象外データ格納ファイル

ファイルの内容については，「3.3.2　反映処理で使うファイルとプロセス」を参照してください。

ファイルの運用については，「6.7.2　反映側Datareplicatorで使うファイルの運用」を参照してください。

反映側Datareplicatorで使うファイルの作成について次の表に示します。

表4‒40　反映側Datareplicatorで使うファイルの作成

ファイル名

ファイル種別※8

個数

必要・任意

Ｒ※9

C※10

定義ファイル

反映システム定義ファイル※1

○

×

反映側システムごとに1個

必要

反映環境定義ファイル※1

○

×

データ連動識別子ごとに1個

必要

反映定義ファイル※1

○

×

データ連動識別子ごとに1個

任意※11

更新情報定義ファイル※2

○

×

更新情報入力コマンド実行ごとに1個

任意※12

二重化定義ファイル※1

○

×

反映側システムごとに1個（抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，MGRに1個）

任意

反映情報キューファイル※3※13

○

○

データ連動識別子ごとに2〜8個

必要

ステータスファイル

反映ステータスファイル※3※13

○

○

データ連動識別子ごとに1個

必要

反映マスタステータスファイル※3※13

○

○

反映側システムごとに1個

必要

未反映情報ファイル※4※5

○

×

データ連動識別子ごとに2個

必要

反映エラー情報ファイル※4※5

○

×

反映側システムごとに2個

必要

稼働トレースファイル（反映トレースファイル）※14

○

×

反映側システムごとに2個

任意

コマンドログファイル※5

○

×

反映側システムごとに2個

任意

SAMファイル※6

○

×

更新情報入力コマンド実行ごとに1個

任意※12

抽出対象外データ格納ファイル※7

○

×

データ連動識別子ごとに1個

任意※12

二重化制御ファイル※4

○

×

反映側システムごとに1個

任意

回復情報ファイル

○

○

データ連動識別子ごとに1個

任意

（凡例）

MGR：システムマネジャ

R：UNIXの通常ファイル，又はWindowsファイル

C：UNIXのキャラクタ型スペシャルファイル

○：作成できます。

×：作成できません。

注※1

反映側Datareplicatorを起動する前に，OSのエディタで作成してください。

注※2

更新情報入力処理（hdssamqinコマンドの実行）と反映処理を開始する前に，OSのエディタで作成してください。

注※3

反映側Datareplicatorを起動する前にhdsstart -ｉコマンドを実行して反映側Datareplicatorを初期化してください。hdsstart -ｉコマンドを実行すると，ファイルが自動的に作成されます。ただし，UNIXのキャラクタ型スペシャルファイルの場合は，反映側Datareplicatorを起動する前に，キャラクタ型スペシャルファイルに対するシンボリックリンクを作成してください。

注※4

抽出側Datareplicatorの初期化時に自動的に作成されます。

注※5

抽出側Datareplicatorの起動時に自動的に作成されます。

注※6

SAMファイルを使うメインフレーム側DBのシステムで作成したSAMファイルを，メインフレーム側のファイル転送プログラムを使って，反映側Datareplicatorへ転送します。

注※7

hdssamqinコマンドを実行すると，作成又は再作成されます。ファイルが既に存在する場合は再作成されて，サイズは0バイトになります。

注※8

次のファイルはすべて同じファイル種別にしてください。

反映情報キューファイル

反映ステータスファイル

注※9

ユーザが作成するファイル（定義ファイル）の場合には，反映側Datareplicatorの使用者にread権限を与えてください。write権限は任意で与えてください。ユーザが作成するファイル（定義ファイル）以外の場合は，権限を変更しないでください。

注※10

キャラクタ型スペシャルファイルはOSのコマンドで作成します。キャラクタ型スペシャルファイルで作成する場合は，反映側Datareplicatorの使用者にread権限とwrite権限を与えてください。また，系切り替え機能を使うときは，キャラクタ型スペシャルファイル形式で作成してください。

なお，反映情報キューファイルと反映ステータスファイルをキャラクタ型スペシャルファイルで作成した場合は，反映側Datareplicatorをhdsstart -i -fコマンドで初期開始してください。

反映側Datareplicatorの稼働中にファイルの容量不足が発生しないよう，環境構築時，hdsstart -i コマンドにinitを指定して実行し，ファイルのサイズに不足がないかテストすることをお勧めします。

注※11

抽出対象の表と反映対象の表の形式，表名，列名などすべてが同一の場合は省略できます。

注※12

SAMファイルを使ってデータ連動する場合に，更新情報入力コマンド（hdssamqinコマンド）を実行するときに使うファイルです。ただし，RDB1 E2の場合は，更新情報定義ファイルは必要ありません。

注※13

UNIX版の場合，ファイル種別をOSの通常ファイルとしていると，システムの障害時に，データが出力されないことがあります。反映情報キューファイル，反映ステータスファイル，及び反映マスタステータスファイルは，障害回復時に反映側Datareplicatorが使うため，このファイルにデータが出力されていない場合には障害を回復できなくなります。このため，これらのファイルは，信頼性の高いキャラクタ型スペシャルファイルに作成することをお勧めします。

注※14

稼働トレース収集方式を全プロセス一括収集方式とする場合のファイル名です。プロセス単位収集方式とする場合の稼働トレースファイル名については，「5.8　反映システム定義」のint_trc_unitオペランドの説明を参照してください。

反映側Datareplicatorで使うファイルの設定について次の表に示します。

表4‒41　反映側Datareplicatorで使うファイルの設定

ファイルの種類

ファイル名

備考

反映システム定義ファイル

$HDSPATH/hdsenv

定義する内容については，「5.8　反映システム定義」を参照してください。

反映環境定義ファイル

$HDSPATH/任意の名称

定義する内容については，「5.9　反映環境定義」を参照してください。

任意の名称を反映システム定義のrefenv001〜refenv128オペランドに指定してください。

反映定義ファイル

$HDSPATH/任意の名称

定義する内容については，「5.10　反映定義」を参照してください。

任意の名称を反映環境定義のreffileオペランドに指定してください。

更新情報定義ファイル

任意のディレクトリ/任意の名称

指定する内容については，「5.11　更新情報定義」を参照してください。

任意の名称をhdssamqin -nコマンド実行時に指定してください。

二重化定義ファイル

任意のディレクトリ/任意の名称

定義する内容については，「5.12　二重化定義（反映側）」を参照してください。

任意の名称を反映システム定義ファイルのfile_dupenvオペランドに指定してください。

反映情報キューファイル※1

任意のディレクトリ/任意の名称

任意の名称を反映環境定義のqufile001〜qufile008オペランドに指定してください。

反映環境定義のqueuesizeオペランドでファイルのサイズを指定してください。

反映ステータスファイル※1

任意のディレクトリ/任意の名称

任意の名称を反映環境定義のstatsfileオペランドに指定してください。

反映環境定義のstatssizeオペランドでファイルのサイズを指定してください。

反映マスタステータスファイル※1

$HDSPATH/hdsinitstate

−

未反映情報ファイル

任意のディレクトリ/任意の名称

任意の名称を反映環境定義のunreffile1とunreffile2オペランドに指定してください。

反映環境定義のunreffileszオペランドでファイルサイズを指定してください。

反映エラー情報ファイル

$HDSPATH/errfile1

$HDSPATH/errfile2

反映システム定義のerrfileszオペランドでファイルサイズを指定してください。

稼働トレースファイル（反映トレースファイル）※2

$HDSPATH/reftrc.trc1

$HDSPATH/reftrc.trc2

反映システム定義のint_trc_fileszオペランドでファイルサイズを指定します。

hdstrceditコマンドで編集，又は参照ができます。

コマンドログファイル

任意のディレクトリ/任意の名称

−

SAMファイル

任意のディレクトリ/任意の名称

任意の名称をhdssamqin -nコマンド実行時に指定してください。

抽出対象外データ格納ファイル

任意のディレクトリ/unextfile_データ連動識別子

−

二重化制御ファイル

$HDSPATH/hds_fileenv.prp

−

回復情報ファイル

表9-8参照

−

（凡例）

−：特にありません。

注※1

ファイルを二重化できます。ただし，ファイルシステム領域を使用する場合は，二重化できません。

注※2

稼働トレース収集方式を全プロセス一括収集方式とする場合のファイル名です。プロセス単位収集方式とする場合の稼働トレースファイル名については，「5.8　反映システム定義」のint_trc_unitオペランドの説明を参照してください。

4.7.3　反映方法の設計

データの反映方法として，次の項目を設計する必要があります。

反映処理の方式

マルチFES機能を使う場合の反映処理の方式

反映処理のDISCONNECT発行間隔

イベント機能による反映処理の自動制御

反映処理のCOMMIT発行間隔

反映定義で定義されていない更新情報に対する処理

反映対象表の存在チェック

定義情報格納用共用メモリサイズ

(1)　反映処理の方式の設計

反映処理の方式には，トランザクション単位反映方式と表単位反映方式の二つがあります。トランザクション単位反映方式と表単位反映方式の詳細については，「3.3.3　反映処理の方式」を参照してください。

反映処理の方式は，反映環境定義のstartmode又はbreakmodeで指定します。

(a)　トランザクション単位反映方式

抽出側DBで更新されたトランザクション順に反映側HiRDBのデータベースに反映します。

トランザクション単位反映方式では，同一形式の表（表名，列名，属性がすべて同じ表）に反映する場合は，反映定義を省略できます。

(b)　表単位反映方式

一つ又は複数の反映対象表ごとに反映グループを作り，各グループに並列に反映します。反映グループは，一つの反映処理に最大128個定義できます。反映グループは反映グループ定義で指定します。反映グループ定義については，「5.10.6　反映グループ定義」を参照してください。

表単位反映方式には，次に示す3種類があります。

表単位分割方式

キーレンジ単位分割方式

ハッシュ分割方式

表単位分割方式

表単位分割方式では抽出側DBで更新されたトランザクションを，ユーザの定義した反映グループごとに分けて，並列に反映します。

表単位分割方式で反映処理を実行する場合に，表同士で参照制約があるときは，参照制約がある表を同一グループとしてください。

キーレンジ単位分割方式

キーレンジ単位分割方式では抽出側DBで更新されたトランザクションを，ユーザが定義したキーレンジに従って，並列に反映します。キーレンジ分割方式で反映処理を実行する場合には，次の点に注意してください。

一つの反映グループに定義できるキーレンジは，最大8個です。

キーレンジ分割条件文に指定できる列名は，抽出対象表のマッピングキーになる列に対応する，反映対象表の列名だけです。

一つのキーレンジ分割条件では，条件文を最大8個指定できます。一つのキーレンジ分割条件に複数の条件文を指定すると，すべての条件文がAND結合され，複雑なキーレンジ分割条件も指定できます。ただし，複雑なキーレンジ分割条件を指定すると，条件文の判定のために性能が低下する場合があります。分割よりも性能を重視する場合には，一つのキーレンジ分割条件に指定する条件文を少なくしてください。

一つのキーレンジに対して反映処理が集中する場合には，キーレンジ分割しないときより，性能が低下する場合があります。これはキーレンジ分割しないときと同様に処理が分散されていなく，さらにキーレンジ分割の判定処理を実行するためです。この場合には，反映側Datareplicatorを正常終了，又は即時終了し，反映処理が集中したキーレンジを，さらに分割した後，反映側Datareplicatorを再起動してください。

CPU性能が低い状態で多数の反映プロセス，SQLプロセスを起動させた場合には，マシンに掛かる負荷によって反映側Datareplicatorが異常終了することがあります。これを防ぐためには，反映処理の少ないキーレンジをother条件などでまとめ，1回で起動するプロセス数を少なくしてください。

ハッシュ分割方式

ハッシュ分割方式では抽出側DBで更新されたトランザクションを，ハッシュ法で並列に反映します。

(2)　マルチFES機能を使う場合の反映処理の方式の設計

反映側HiRDBがマルチFES機能を使っている場合，反映側DatareplicatorでもマルチFES機能に対応した反映処理を実行できます。マルチFES機能を使うときは，反映定義で反映グループに対応する反映先のフロントエンドサーバを指定する必要があります。反映側Datareplicatorでは，反映定義に従って反映先のフロントエンドサーバごとにSQLプロセスを対応付けます。このため，反映先のフロントエンドサーバごとに並行してSQL文を発行でき，フロントエンドサーバの負荷を分散できます。

表単位反映方式の分割方式ごとにマルチFES機能を使う例と，マルチFES機能を使うときの考慮点を次に示します。

(a)　表単位分割方式の場合

表単位分割方式の場合には，反映側HiRDBでサーバ単位に表をグループ化して格納していると，反映先のフロントエンドサーバごとに並行してSQL文を発行できるため，最もスループットの向上が期待できます。表単位分割方式でマルチFES機能に対応した例を次の図に示します。

図4‒40　表単位分割方式でマルチFES機能を使う例

(b)　キーレンジ単位分割方式の場合

キーレンジ単位分割方式では，反映側HiRDBで横分割したキーレンジ単位に，別のサーバに表を分割して格納しているときに，反映先のフロントエンドサーバごとに並行してSQL文を発行できるため，スループットの向上が期待できます。

キーレンジ単位分割方式でマルチFES機能を使う例を次の図に示します。

図4‒41　キーレンジ単位分割方式でマルチFES機能を使う例

(c)　ハッシュ分割方式の場合

ハッシュ分割方式では，反映側HiRDBで表を分割して格納している場合に，ハッシュ法に従ってフロントエンドサーバごとに並行してSQL文を実行します。キーレンジ単位分割方式に比べて，マルチFES機能でのフロントエンドサーバごとに処理を分割できるので，スループットの向上が期待できます。

ハッシュ分割方式でマルチFES機能を使う例を次の図に示します。

図4‒42　ハッシュ分割方式でマルチFES機能を使う例

マルチFES構成にしているシステムの場合，ハッシュ分割方式では，分割されるエリア別に，反映するデータをどのフロントエンドサーバで処理するかをあらかじめ設定できます。これによってフロントエンドサーバの負荷を分散でき，またフロントエンドサーバとRDエリアの属するバックエンドサーバが同じサーバ上にあるときには，フロントエンドサーバとバックエンドサーバの間の通信オーバヘッドを削減できます。

(d)　考慮点

反映側HiRDBのマルチFES環境に対して，反映定義で指定した反映先のフロントエンドサーバと実際に反映処理を実行するバックエンドサーバの起動するマシンが異なる場合には，1回の反映処理ごとにフロントエンドサーバとバックエンドサーバとの間の通信が発生して，効率的な処理が実行できません。このため，反映定義でフロントエンドサーバを指定する場合には，表データを格納しているマシンで起動しているフロントエンドサーバを指定してください。

(3)　反映処理のDISCONNECT発行間隔の設計

反映処理が反映情報キューファイルに蓄積されている更新情報の終端を検知してから，反映側HiRDBに対してDISCONNECTを発行するまでの間隔を設計します。反映処理のDISCONNECT発行間隔は，反映システム定義のdiscintvlオペランドで指定します。

DISCONNECT発行間隔の考慮点を次に示します。

DISCONNECTを発行しない場合には，発行間隔に0を指定します。

抽出側DBがHiRDBの場合には，抽出側Datareplicator定義の送信環境定義のsendintvlオペランドの指定値と，抽出側システムのトランザクション発生頻度を考慮して，discintvlオペランドを指定してください。抽出側DBがメインフレーム側DBの場合には，XDM/DS起動定義のRINTERVAL句の指定値と抽出側システムのトランザクション発生頻度を考慮して，discintvlオペランドを指定してください。

抽出側システムの業務終了まで短い間隔かつ高頻度でトランザクションが発生する場合は，0に近い値を指定するとDISCONNECTが発行される可能性が上がります。トランザクション発生頻度にぱらつきがある場合，sendintvlオペランド，又はRINTERVAL句を大きく設定している場合はこのオペランドを小さく指定し，小さく設定している場合は，sendintvlオペランド，又はRINTERVAL句より大きく指定するとDISCONNECT発行の最適化が図れます。

(4)　イベント機能による反映処理の自動制御の設計

イベント機能を使って，抽出側システムで発行させたイベントに従って，反映処理の動作を切り替えることができます。イベント機能を使う場合，反映側Datareplicatorでは，抽出側システムで発行するイベントに対応させるイベントコードを反映環境定義で指定します。ここでは，切り替えができる反映処理の動作と，考慮点について説明します。

(a)　イベント機能によって切り替えができる反映処理の動作

イベント機能によって切り替えができる反映処理の動作と反映環境定義との関係を次の表に示します。

表4‒42　切り替えができる反映処理の動作と反映環境定義との関係

イベント種別

反映処理の動作

指定するオペランド

反映処理停止イベント

反映処理を停止します。

eventspd

トランザクション単位反映イベント

反映処理の動作中に，反映方式をトランザクション単位反映方式に切り替えます。

eventtrn

表単位反映イベント

反映処理の動作中に，反映方式を表単位反映方式に切り替えます。

eventtbl

トランザクション単位反映再起動イベント

反映処理の停止中に，反映処理をトランザクション単位反映方式で再起動します。

eventretrn

表単位反映再起動イベント

反映処理の停止中に，反映処理を表単位反映方式で再起動します。

eventretbl

反映処理数リセットイベント

反映側Datareplicatorの反映処理数をリセットします。

eventcntreset

(b)　イベント機能を使う場合の考慮点

抽出側システムで発行するイベントコードに対応するイベントコードを，反映環境定義の該当するオペランドに指定してください。

反映環境定義で指定されていないイベントコードに対応するイベントを抽出側システムで発行すると，反映側システムのsyslogファイルにメッセージが出力されます。これを利用して，抽出側システムの何らかの動作を，反映側システムに連絡できます。例えば，抽出側システムが終了したときに，反映側システムでは指定されていないイベントを抽出側システムから発行し，抽出側システムが終了したことを反映側システムに連絡することもできます。

(5)　反映処理のCOMMIT発行間隔の設計

コミットを発行する単位は，抽出側システムのトランザクション数で指定します。反映側HiRDBにコミットを発行する間隔は，反映環境定義のcmtintvl，trncmtintvl，又はtblcmtintvlオペランドで指定します。

コミットの発行間隔の設定時の考慮点を次に示します。

コミットを発行する間隔が小さいよりも大きい方が，より多くのトランザクションに対するSQL文を1回で発行するため，反映側HiRDBへの負荷が減り，性能面での向上が期待できます。ただし，障害が発生したときには，逆に反映できないトランザクションが多くなります。反映できなかったトランザクションは，次回の反映処理の起動時に自動的に反映されますが，コミットを発行する間隔が大きい場合には，回復するのにより長い時間が掛かります。

1コミット間隔の反映処理で出力される反映側HiRDBのログ量を考慮し，システムログファイルなど，障害回復用のファイルが満杯にならないようにしてください。

反映側HiRDBではSQL文としてPURGE TABLEを発行すると，SQL文を発行した時点でコミットを発行します。また，イベント検知時には反映側Datareplicatorが同期点を取得するため，コミットを発行します。このため，PURGE TABLEを含む更新情報を反映する場合やイベント検知時には，反映環境定義で定義したコミット間隔と異なることがあります。

反映方式ごとにCOMMIT発行間隔を指定できます。トランザクション単位反映方式のCOMMIT発行間隔はtrncmtintvlオペランドで，表単位反映方式のCOMMIT発行間隔はtblcmtintvlオペランドで指定します。両方の反映方式に共通のCOMMIT発行間隔はcmtintvlオペランドで指定します。

cmtintvl，trncmtintvl，及びtblcmtintvlオペランドの指定値を大きくすると，HiRDBサーバに対して次の影響があります。反映側Datareplicatorから発生するトランザクションの大きさは，反映先HiRDBの許容範囲を超えないようにしてください。

排他リソース量（行排他）が増加し，DBの排他リソース不足となる。

シンクポイントダンプの有効化処理のスキップ回数の上限を超え，反映処理がROLLBACKされる。

commit_wait_timeオペランドの指定値を超えた時点でコミットが発行され，反映処理が終了となる。

注意

反映側Datareplicatorから発生するトランザクションの実行時間は，実際にSQLを実行する時間と，次に反映するトランザクションの到着待ち時間を合計したものです。実際のトランザクション実行時間を次の図に示します。

次に反映するトランザクションの到着待ち時間の限界は，commit_wait_timeオペランドで指定します。commit_wait_timeオペランドの指定値を超えても次のトランザクションが到着しない場合は，反映側Datareplicatorが自動的にCOMMITを発行し，トランザクションを決着させます。

(6)　反映定義で定義されていない更新情報に対する処理の設計

反映定義で定義されていない更新情報について，その更新情報が定義された抽出側システムの抽出定義を反映定義と仮定して，反映処理を実行するかどうかを設計します。反映定義で定義されていない更新情報に対する処理は，反映環境定義のdefmergeオペランドで指定します。

反映定義で定義されていない更新情報に対する処理の考慮点を次に示します。

反映定義を省略している場合は，無条件に抽出定義を反映定義と仮定します。

(7)　反映対象表の存在チェックの設計

反映側Datareplicatorの起動時に，反映対象表が反映側HiRDBに存在するかどうかをチェックするかどうかを設計します。

反映対象表の存在チェックは，反映環境定義のtblcheckオペランドで指定します。

反映定義を省略している場合には，抽出側システムの抽出定義で定義されている抽出対象表が，反映側システムに存在するかどうかをチェックします。

反映定義がある場合は，存在チェックの指定に関係なく，反映定義で指定した反映対象表が，反映側システムに存在するかどうかをチェックします。

(8)　定義情報格納用共用メモリサイズの設計

反映側Datareplicatorを起動すると，定義情報格納用共用メモリは共用メモリ上に保持されます。定義情報格納用共用メモリサイズは，反映環境定義のdefshmsizeオペランドで指定します。

定義情報格納用共用メモリサイズの見積もり時の考慮点を次に示します。

定義情報格納用共用メモリには，反映情報キューファイルに格納される抽出側システムの抽出定義情報が保持されます。このため，定義情報格納用共用メモリサイズは，抽出側システムの抽出定義情報のサイズよりも大きくしてください。抽出定義情報よりも小さい値を指定した場合，反映側Datareplicatorの起動時にエラーになります。反映情報キューファイルに格納される抽出定義情報については，「4.7.7　反映側Datareplicatorのリソースの設計」を参照してください。

(9)　反映側HiRDBのリソースの設計

(a)　排他資源数

次の二つのうち大きい方の排他資源数を，反映先HiRDBのリソースとして見積もってください。また，抽出側HiRDBで実行するpdloadをデータ連携する場合，反映側ではすべてINSERT文に置き換えて実行します。よって，INSERTごとに排他資源が必要になります。そのため，HiRDBの排他資源を多量に消費し，反映側Datareplicatorの反映処理が排他資源不足で，SQLエラーとなる場合があります。pdloadをデータ連携する場合は，反映側DBの排他資源数をpdloadによる挿入件数以上とするように見積もってください。

load文で定義したすべての反映表に対して，SQL文"select * from 反映表"をPREPAREしたときの排他資源数

反映処理のCOMMIT間に発行するSQL文（INSERT文，UPDATE文，DELETE文）を実行できるだけの排他資源数

排他資源数の見積もりの詳細については，マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

(b)　HiRDBに同時に接続するデータ連動識別子の数

HiRDBに同時に接続するデータ連動識別子の数を，HiRDBの定義のpd_max_usersオペランドの指定値に加算してください。HiRDBに同時に接続するデータ連動識別子の数は，反映システム定義に定義しているデータ連動識別子ごとに，次の数になります。

トランザクション単位反映モードの場合

1個

表単位反映モードの場合

反映定義に定義しているgroup文で指定した分割数※の合計数

注※

分割数の詳細を次に示します。

表単位分割方式：1個

キーレンジ単位分割方式：キーレンジ分割数

ハッシュ分割方式：ハッシュ分割数，又はSQL分割数

（例）

group G1 by T1 ：1個

group G2 by T2 ：1個

group G3 by T3 ：5個

hash divide into 5

上記の場合，HiRDBに同時に接続するデータ連動識別子の数は7個（1+1+5）になります。

(c)　HiRDBに同時にアクセスするテーブル数

HiRDBに同時にアクセスするテーブル数を，HiRDBの定義のpd_max_access_tablesオペランドの指定値に加算してください。HiRDBに同時にアクセスするテーブル数は，反映定義に指定したload文の数になります。

4.7.4　反映処理の開始方式の設計

反映処理の開始方式を設計します。反映処理の開始方式には，同時開始と遅延開始があります。反映処理の開始方式と開始タイミングの関係を次の図に示します。

図4‒43　反映処理の開始方式と開始タイミングの関係

(1)　同時開始

反映側Datareplicatorを起動すると同時に反映処理を開始します。同時開始とすると，更新情報を受信した順に逐次，反映できます。

使用目的

更新情報を受信した順に逐次，反映する場合に有効です。

反映環境定義の設定

startmodeオペランドにtrn（トランザクション単位反映方式），又はtbl（表単位反映方式）を指定します。

コマンドの実行

hdsstartコマンドを実行します。

(2)　遅延開始

反映側Datareplicatorの起動時には，受信処理だけを開始し，任意のタイミングで反映処理を開始（遅延開始）します。反映処理を開始する前に，定義の変更，反映側DBのメンテナンスなどをする場合に使います。

遅延開始としても受信処理は開始されているため，抽出側システムから送信された更新情報は反映情報キューファイルに格納されます。

遅延開始での開始方式には次の三つがあります。

(a)　時間指定開始方式

ユーザが指定した時間間隔後に反映処理を自動的に開始する方式です。指定する時間は，反映側Datareplicatorの起動時からの時間です。

使用目的

反映側Datareplicatorの起動後に，定期的なデータベースのメンテナンスなどの作業をする場合に有効です。

反映環境定義の設定

startmodeオペランドにspdを指定します。

breaktimeオペランドに反映処理を開始する時間を指定します。

コマンドの実行

hdsstartコマンドを実行します。

(b)　コマンド開始方式

コマンドを実行してから反映処理を開始する方式です。この方式で，反映側システムから反映処理の動作を制御できます。

使用目的

日々の運用で，反映を開始する時間が異なる場合に使います。

反映環境定義の設定

startmodeオペランドにspdを指定します。

コマンドの実行

hdsrfctlコマンドを実行します。

(c)　イベント開始方式

抽出側システムから送信されたイベントを検知した時点で，反映処理を開始する方式です。この方式で，抽出側システムから，反映処理の動作を制御できます。

使用目的

抽出側システムの運用によって反映処理を制御する場合に使います。

抽出側システムでの設定

反映処理を開始する直前の，抽出対象のUAPをイベントとして設定します。

反映環境定義の設定

startmodeオペランドにspdを指定します。

eventretrn又はeventretblオペランドで，抽出側システムで設定したイベントコードと，イベント受信後の反映処理の方式との対応付けを指定します。

4.7.5　反映処理の停止方式の設計

反映処理の停止方式を設計します。反映処理の停止方式には，同時停止と単独停止があります。

反映処理の停止方式と停止タイミングの関係を次の図に示します。

図4‒44　反映処理の停止方式と停止タイミングの関係

(1)　同時停止

受信処理と反映処理の両方を停止し，反映側Datareplicatorを終了します。同時停止をすると，受信処理が停止されるため，抽出側システムから送信される更新情報を受信しません。反映側Datareplicatorが終了するタイミングは，終了モードによって次のように異なります。

(a)　終了モードが正常終了の場合

hdsstopコマンドの実行時に稼働中の，抽出側システムの稼働単位までの反映処理が完了した時点で，反映処理を停止し，反映側Datareplicatorは終了します。

抽出側DBがHiRDBの場合の稼働単位は，抽出側システム全体の正常開始から正常終了までです。抽出側DBがメインフレーム側DBの場合の稼働単位については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。

使用目的

抽出側システム又は反映側システムを正常終了する場合に使います。

抽出側システムでの設定，操作

抽出側システムを正常終了します。

コマンドの実行

hdsstopコマンドを実行します。

(b)　終了モードがイベント終了の場合

hdsstop -t eventコマンドを実行した後，抽出側システムから送信された何らかのイベントを検知した時点で，反映処理を停止し，反映側Datareplicatorは終了します。ただし，イベントを検知する前に，抽出側システムの稼働単位まで反映が完了した場合には，イベントを待たないで反映処理を停止します。

反映方式が表単位反映方式の場合には，動作中の反映処理のうち，最も遅いグループの反映が完了した時点で，反映処理を停止します。

イベント終了モードで反映側Datareplicatorを終了した場合，次回反映側Datareplicatorを開始すると，前回停止した時点の続きから反映処理を開始します。

使用目的

反映側システムを計画的に終了する場合に使います。

抽出側システムでの設定，操作

抽出側DBがHiRDBの場合には，抽出側Datareplicatorでhdeeventコマンドを実行します。抽出側DBがメインフレーム側DBの場合には，反映処理を停止する直前の，抽出対象のUAPをイベントとして設定します。

コマンドの実行

hdsstop -t eventコマンドを実行します。

(c)　終了モードが即時終了の場合

hdsstop -t immediateコマンドを実行した後，現在反映処理中の更新情報の反映が終了した時点で，反映処理を停止し，反映側Datareplicatorは終了します。

反映方式が表単位反映方式の場合には，動作中の反映処理のうち，最も反映の進んでいるグループから停止し，最も反映の遅れているグループの反映が，最も反映の進んでいるグループの停止地点に到達した時点で，反映処理が停止します。

コマンドの実行後から，最も反映の遅れているグループの反映が終了する時点までに更新情報を受信した場合には，更新情報が反映情報キューファイルに格納された時点で，受信処理が終了します。

使用目的

反映側システムを一時的に停止する場合，又は受信処理だけ実行中に反映処理を起動しないで停止する場合に実行します。

コマンドの実行

hdsstop -t immediateコマンドを実行します。

(d)　終了モードが強制終了の場合

hdsstop -t forceコマンドを実行した時点で直ちに，反映処理を停止し，反映側Datareplicatorは終了します。同期点処理を実行中の場合には，同期点処理が完了してから反映処理を停止します。強制終了モードの場合，反映側DBと抽出側DBとで不整合が生じることがあります。ただし，次回の反映側Datareplicatorの起動時に，反映側DBを自動的に回復します。

使用目的

反映側システムを緊急に停止する場合に使います。

コマンドの実行

hdsstop -t forceコマンドを実行します。

(2)　単独停止

受信処理を停止しないで，反映処理だけを単独で停止します。単独停止としても受信処理は継続されているため，抽出側システムから送信された更新情報は反映情報キューファイルに格納されます。

単独停止での停止方式には次の二つがあります。

(a)　コマンド停止方式

hdsrfctlコマンドを実行した後，抽出側システムから送信された何らかのイベントを検知した時点で，反映処理を停止する方式です。

使用目的

反映側システムから反映処理の停止を要求する場合に使います。

コマンドの実行

hdsrfctlコマンドを実行します。

(b)　イベント停止方式

抽出側システムから送信された反映処理停止イベントを検知した時点で，反映処理を停止する方式です。

使用目的

抽出側システムから反映処理の停止を要求する場合に使います。

抽出側システムでの設定，操作

抽出側DBがHiRDBの場合には，抽出側Datareplicatorでhdeeventコマンドを実行します。抽出側DBがメインフレーム側DBの場合には，反映処理を停止する直前の，抽出対象のUAPをイベントとして設定します。

反映環境定義の設定

eventspdオペランドで，抽出側システムで設定したイベントコードとの対応付けをします。

コマンドの実行

コマンドの実行は不要です。

4.7.6　反映処理方式の切り替えの設計

反映側Datareplicatorでは，抽出側システムの業務の運用に合わせて，反映処理の方式を変更できます。反映処理の方式を切り替えたい場合には，抽出側システムから送信されるイベントに，任意の方式を対応付ける必要があります。

また，表単位反映方式を使っている場合には，イベント検知時に反映定義サーバプロセスが出力するメッセージを利用すれば，すべての反映プロセスでのイベントの検知を確認できます。これによって，複数の反映プロセスで並行して反映処理をしているときでも，すべての反映プロセスでの処理の終了や開始を待って，次の処理を始めるような運用ができます。

抽出側システムの業務をオンライン業務からバッチ業務に切り替えたときの反映処理方式の切り替えの設計例を次の図に示します。

図4‒45　反映処理方式の切り替えの設計例

（説明）

抽出側システムの業務形態がオンライン業務の場合，トランザクション単位反映方式で逐次反映しています。オンライン業務が終了した時点で，抽出側システムから反映処理停止イベントを発行します。

反映側システムでは反映処理停止イベントを検知した時点で，反映処理を停止します。

抽出側システムでのバッチ処理がある程度進んだ時点で，抽出側システムから表単位反映再起動イベントを発行します。

反映側システムでは表単位反映再起動イベントを検知した時点で，表単位反映方式で反映処理を再起動します。

4.7.7　反映側Datareplicatorのリソースの設計

反映側Datareplicatorのディスク資源とメモリ資源の設計方法について説明します。

(1)　反映側Datareplicatorのディスク資源の設計

反映側Datareplicatorのディスク資源の一覧を次の表に示します。

表4‒43　反映側Datareplicatorのディスク資源の一覧

ファイル名

ファイル種別

必要・任意［個数］

容量の説明先

ファイル満杯時の動作

Ｒ

C

定義ファイル

反映システム定義ファイル

○

×

必要

［反映側システムごとに1個］

(a)

特にありません。

反映環境定義ファイル

○

×

必要

［データ連動識別子ごとに1個］

反映定義ファイル

○

×

任意

［データ連動識別子ごとに1個］

二重化定義ファイル

○

×

任意

［反映側システムごとに1個］

反映情報キューファイル※1※3

○

○※2

必要

［データ連動識別子ごとに2〜8個］

(b)

スワップします。※1

反映ステータスファイル※1※3

○

○※2

必要

［データ連動識別子ごとに1個］

(c)

抽出側システムに対応した反映処理が停止します。

反映マスタステータスファイル

○

○※2

必要

［反映側システムごとに1個］

(d)

反映処理が停止します。

未反映情報ファイル

○

×

必要

［データ連動識別子ごとに2個］

(e)

スワップします。

反映エラー情報ファイル

○

×

必要

［反映側システムごとに2個］

(f)

スワップします。

稼働トレースファイル（反映トレースファイル）※4

○

×

任意

［反映側システムごとに2個］

(g)

スワップします。

更新情報定義ファイル

○

×

必要

［更新情報入力コマンドの実行ごとに1個］

(h)

特にありません。

SAMファイル

○

×

必要

［更新情報入力コマンドの実行ごとに1個］

(i)

特にありません。

抽出対象外データ格納ファイル

○

×

必要

［データ連動識別子ごとに1個］

(j)

特にありません。

コマンドログファイル

○

×

任意［2個］

(k)

スワップします。

回復情報ファイル

○

○※2

任意

［データ連動識別子ごとに1個］

表9-8参照

特にありません。

（凡例）

Ｒ：UNIXの通常ファイル又はWindowsファイル

Ｃ：UNIXのキャラクタ型スペシャルファイル

○：作成できます。

×：作成できません。

注※1

スワップ先のファイルの反映が完了していない場合には，次の送信間隔まで更新情報の受信を停止します。次の送信間隔時に反映が完了していれば，更新情報の受信を開始します。

注※2

AIX版でキャラクタ型スペシャルファイルを使用する場合は，各ファイル容量の算出式に1,024バイト加算してください。また，反映環境定義のqueuesizeオペランド及びstatssizeオペランドには，算出した容量から1,024バイト減算した値を指定してください。

注※3

Datareplicatorファイルシステム領域を使用する場合は，「3.4.3(1)　Datareplicatorファイルシステム領域を割り当てるときの規則」も参照してください。

注※4

稼働トレース収集方式を全プロセス一括収集方式とする場合のファイル名です。プロセス単位収集方式とする場合の稼働トレースファイル名については，「5.8　反映システム定義」のint_trc_unitオペランドの説明を参照してください。

(a)　定義ファイルの容量

反映側Datareplicatorの定義ファイル（反映システム定義ファイル，反映環境定義ファイル，反映定義ファイル）の容量は，指定した定義オペランドによって異なります。

(b)　反映情報キューファイルの容量

反映情報キューファイルには，接続情報，抽出定義情報，及び更新情報の3種類の情報が格納されます。各情報の詳細を次に示します。

反映情報キューファイルに格納される情報

接続情報

接続情報とは，抽出側システムと反映側Datareplicatorとの接続についての情報です。抽出側システムとの接続を開始するときに1回だけ格納されます。

抽出定義情報

抽出定義情報とは，抽出側システムでの抽出定義についての情報です。

抽出側システムとの接続時（反映側Datareplicatorを初期化して起動した場合だけ）又は抽出定義を変更した後の抽出側システムとの接続時に格納されます。

更新情報

更新情報とは，抽出側システムで抽出した抽出側DBの更新についての情報です。抽出側システムから更新情報を受信したときに格納されます。

反映情報キューファイルの容量の見積もり式

反映情報キューファイルの容量の見積もり式を次の表に示します。

表4‒44　反映情報キューファイルの容量の見積もり式

項　目

見積もり式（単位：バイト）

変数の説明

接続情報

512

なし。

抽出定義情報

512×↑（650＋D＋E＋F）÷512↑

D＝32＋96×認可識別子数＋64×抽出定義表数＋128×抽出定義列数

E＝88×↑D÷更新情報バッファサイズ※↑

F＝32×↑（D＋E）÷32453↑

更新情報

Σ（TRN＋ΣINS＋ΣUPD＋ΣDEL＋ΣPRG）

TRN＝104

INS＝ Ir｜Ic

　　　Ir＝96＋Row

　　　Ic＝80＋（8×Cni）＋Row

UPD＝ Ur｜Uc

　　　Ur＝96＋Row

　　　Uc＝90＋（8×Cnu）＋Cl

DEL＝80＋（8×Dni）＋Dl

PRG＝80

Σ

最初のΣは，更新情報の数の和を示します。INS，UPD，DEL，及びPRGのΣは，それぞれの行数の和を示します。

TRN

トランザクション情報

INS

INSERT行

UPD

UPDATE行

DEL

DELETE行

PRG

PURGE TABLE行

｜

OR（選択）を示します

Ir

行インタフェースの場合

Ic

列インタフェースの場合

Row

行の長さ

Cni

挿入対象列の数

Ur

行インタフェースの場合

Ucn

列インタフェースの場合

Cnu

更新対象列の数とマッピングキーの数の和

Cl

更新列の長さとマッピングキー列の長さの和

Dl

マッピングキーの長さ

Dni

マッピングキー列の数

注※

抽出側DBがHiRDBの場合には，更新情報バッファサイズは更新情報編集バッファサイズ（「5.2　抽出システム定義」のsmt_editbufsizeオペランド，又は「5.4　送信環境定義」のeditbufsizeオペランドの指定値）になります。抽出側DBがメインフレーム側DBの場合の更新情報バッファサイズについては，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。

反映情報キューファイルの容量見積もり時の考慮点

反映情報キューファイルの容量見積もり時には，次に示すことを考慮してください。

反映処理の運用方式による容量の違い

反映処理の運用方式による容量見積もりの考慮点を次の表に示します。

表4‒45　反映処理の運用方式による容量見積もりの考慮点

運用方式

考慮点

同時開始

トランザクションのピーク時に蓄積されるデータ量をディスク容量とします。

ファイルを2個用意すれば，運用は可能と考えられます。ただし，何らかの要因で反映処理だけを停止する可能性がある場合には，ファイルの数を増やしておくことをお勧めします。

遅延開始，反映処理停止

反映が開始又は再開始される前に蓄積されるデータ量と反映開始後も蓄積されるデータ量を考慮してディスク容量を算出します。

同時開始と遅延開始又は反映処理停止を併用する場合には，ファイルのサイズを小さめにしてファイルの数を多くした方が，ファイルの満杯を回避しやすいこともあります。

(c)　反映ステータスファイルの容量

反映ステータスファイルの容量の算出式を次に示します。

反映ステータスファイルには，抽出側DBから送られてくる抽出定義情報が格納されます。抽出定義情報サイズは，抽出定義プリプロセスファイルのサイズで見積もります。したがって，抽出定義情報サイズの見積もりが不十分な場合は，抽出側から更新情報が送られてきたタイミングでファイル容量不足エラーになります。

UNIXの場合

　　　　　293×1024＋抽出定義情報サイズ（単位：バイト）

Windowsの場合

　　　　　282×1024＋抽出定義情報サイズ（単位：バイト）

UNIXのキャラクタ型スペシャルファイルで，セクタ長が1KBを超える場合

　　　　　293×SCT_SIZE＋↑抽出定義情報サイズ÷SCT_SIZE↑×SCT_SIZE（単位：バイト）

SCT_SIZE：セクタ長（単位：バイト）

(d)　反映マスタステータスファイルの容量

反映マスタステータスファイルの容量の算出式を次に示します。

反映マスタステータスファイルには，反映側Datareplicatorの初期化時に必要なサイズが割り当てられます。実際のレプリケーション運用中に，ファイル容量が増加し満杯となることはありません。

UNIX，又はWindowsの場合

　　　　　2×1024（単位：バイト）

UNIXのキャラクタ型スペシャルファイルで，セクタ長が1KBを超える場合

　　　　　2×SCT_SIZE（単位：バイト）

SCT_SIZE：セクタ長（単位：バイト）

(e)　未反映情報ファイルの容量

既定値は16キロバイトです。発生する可能性のあるSQLエラーの容量が大きい場合には，ファイルの容量を拡張してください。

(f)　反映エラー情報ファイルの容量

既定値は16キロバイトです。長時間のエラー情報を残したいときは，ファイルの容量を拡張してください。

(g)　稼働トレースファイルの容量

稼働トレースファイルの容量は，反映システム定義のint_trc_fileszオペランドで指定します。

(h)　更新情報定義ファイルの容量

更新情報定義ファイルの容量は，指定した定義オペランドによって異なります。

(i)　SAMファイルの容量

PDMII E2又はRDB1 E2から転送されたファイルの大きさで決まります。

(j)　抽出対象外データ格納ファイルの容量

抽出対象外データの数によって異なります。容量は，ファイルシステムに余裕がある限り，拡張されます。

(k)　コマンドログファイルの容量

128キロバイト固定です。

(l)　その他のファイル容量

Windows版では，インストールディレクトリ下のtmpディレクトリ下に，ワークファイルを幾つか作成します。このため，ワークファイル分として4MBの容量を見積もってください。

(2)　反映側Datareplicatorのメモリ資源の設計

反映側Datareplicatorのメモリ資源の一覧を次の表に示します。

表4‒46　反映側Datareplicatorのメモリ資源の一覧

メモリ資源

容量の説明先

反映マスタプロセス

(a)

反映通信マスタプロセス

(b)

反映定義サーバプロセス

(c)

反映プロセス

(d)

反映SQLプロセス

(e)

反映UOCプロセス

(f)

更新情報入力プロセス

(g)

稼働トレース収集プロセス

(h)

Datareplicatorエージェントプロセス

(i)

定義情報格納用共用メモリサイズ

(j)

反映プロセス間連絡用共有メモリサイズ

(k)

BLOB列反映共有メモリサイズ

(l)

セマフォ所要数

(m)

表4‒47　反映側Datareplicatorのメモリ見積もり式に使用する変数の一覧

変数名

変数の内容

ATTR_NUM

データ連動の対象となる全抽象データ型の属性数の総和

CNST_NUM

反映定義で定義した全format文のconst句を指定したname句の数の総和

COL_MAX

抽出対象表ごとに抽出対象列の実データ長の合計したうち，最大の長さ(バイト)

(ただし，BLOB/BINARY列は加算しない）

COL_MNUM

抽出対象表ごとのうち，最大の列数

COL_NUM

全抽出対象表の列の合計数

CUOC_CLM_NUM

列データ編集UOCを指定した反映列の合計数

DUP_UPD

1抽出表に複数定義した更新情報名数の合計数

ELEM_LEN

抽出対象表ごとに全繰返し列要素長の合計長のうち，最大の長さ(バイト)

（定義長ではなく，抽出した実長）

ELEM_NUM

抽出対象表ごとに全繰返し列要素の合計数のうち，最大の要素数

（定義要素数ではなく，抽出した実要素数）

EXCS_R

反映対象となる列の総数（反映環境定義defmergeオペランドにtrueを指定して，load文を省略した場合に仮定された反映列を含む）

FLD_NUM

反映定義で定義した全load文のフィールド名指定数の合計数

FOR_NUM

反映定義で定義したformat文の合計数

GRP_NUM

反映定義で定義したgroup文の合計数

GRPD_NUM

反映定義で定義したgroup文の分割指定数の合計数

GRPHA_NUM

反映定義group文でhash句を指定した表のハッシュ分割RDエリア数の合計数

GRPHC_LEN

反映定義group文でhash句を指定した表のハッシュキー列値長の合計長（バイト）

GRPHC_NUM

反映定義group文でhash句を指定した表のハッシュキー列数の合計数

GRPK_NUM

反映定義で定義したgroup文のキーレンジ分割条件数の合計数

GRPT_NUM

反映定義で定義したgroup文の表指定数の合計数

IDX_NUM

反映対象表ごとに作成したインデクス数のうち，最大のインデクス数

IDXCLM_NUM

反映対象表ごとに作成したインデクスのインデクス構成列数の合計数のうち，最大数

KEY_MAX

抽出対象表ごとのマッピングキー長の合計長のうち，最大長（バイト）

KEY_MNUM

抽出対象表ごとのマッピングキーの合計数のうち，最大数

KEY_NUM

全抽出対象表のマッピングキー数の合計数

LOD_NUM

反映定義で定義したload文の合計数

NAME_NUM

反映定義で定義した全format文のname句の合計数

NCHR_MAX

抽出対象の各国文字列属性（NCHAR/NVARCHAR/LONG NVARCHAR）の列定義長のうち，最大長（バイト）

PRP_FILE

抽出定義プリプロセスファイルサイズ（バイト）

RDEF_FILE

反映定義ファイルサイズ（バイト）

REP_NUM

全抽出対象表の繰返し列列数の合計数

RMST_FILE

反映マスタステータスファイルサイズ（バイト）

RST_FILE

反映ステータスファイルサイズ（バイト）

RUOC_ATTR_NUM

反映情報編集UOCに渡すADT内データ属性数の合計数

RUOC_COL_MAX

反映情報編集UOCに渡す反映列数のうち，最大数

RUOC_KEY_MAX

反映情報編集UOCに渡すマッピングキー列数のうち，最大数

RUOC_TYPE_NUM

反映情報編集UOCに渡すADT内データ型数の合計数

SKIP_LIST

反映抑止対象リストファイル内の行数

SKIPTYPEONLY

反映抑止対象リストファイルに指定したSKIP_TYPE_ONLY句の合計数

SV_NUM

＜抽出元がHiRDBの場合＞

抽出対象の全バックエンドサーバ数

＜抽出元がHiRDB以外の場合＞

1

TBL_NUM

抽出対象表の合計数

TBLT_R

反映対象となる表の合計数（反映環境定義defmergeオペランドにtrueを指定して，load文を省略した場合に仮定された反映表を含む）

TYPE_NUM

全抽出対象表の抽象データ型の合計数

UBUF

＜抽出側DBがHiRDBの場合＞

抽出システム定義sendcontrolにnodemstを指定した場合

送信環境定義editbufsize指定値

抽出システム定義sendcontrolにsendmstを指定した場合

抽出システム定義smt_editbufsize指定値

＜抽出側がXDM/DSの場合＞

XDM/DS起動定義REFLECTBUFF指定値。詳細については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能XDM/DS　解説・定義」を参照してください（注意　(KB)のまま指定する）。

UPD_NUM

更新情報名の合計数

(a)　反映マスタプロセス

プロセス数

反映側Datareplicatorに一つ必要です。

プロシジャサイズ

204800バイト

動的メモリサイズ（単位：バイト）

下記の固定部分と条件に合致する可変部分で算出した値の合計値が動的メモリサイズとなります。

（固定部）

　1024

(b)　反映通信マスタプロセス

プロセス数

（対応するデータ連動識別子の数＋1）必要です。

プロシジャサイズ

256000バイト

動的メモリサイズ（単位：バイト）

下記の固定部分と条件に合致する可変部分で算出した値の合計値が動的メモリサイズとなります。

（固定部）

　UBUF × 1024 ＋ 136

+ UBUF × 1024

+ ↑ ( UBUF × 1024 ＋ 64 ) ／ 1024 ↑ × 1024

+ 216

+ 281

+ 1024

+ 68228

+ 5219

+ 10280 + MAX ( 1024 ，PRP_FILE ／ SV_NUM )

+ MAX ( RMST_FILE , RST_FILE ) - 1024

+ 512000

（可変部）

二重化機能使用時に加算する式

65536

変数の説明

表4-47を参照してください。

(c)　反映定義サーバプロセス

プロセス数

対応するデータ連動識別子の数だけ必要です。

プロシジャサイズ

409600バイト

動的メモリサイズ（単位：バイト）

下記の固定部分と条件に合致する可変部分で算出した値の合計値が動的メモリサイズとなります。

（固定部）

　( ↑ ( UPD_NUM + LOD_NUM ) ／ 16 ↑ × 16 ) × 160

+ ( ↑ ( COL_NUM + FLD_NUM ) ／ 16 ↑ × 16 + TBL_NUM ) × 128

+ ↑ ( PRP_FILE ／ SV_NUM + 152 ) ／ 1024 ↑ × 1024

+ PRP_FILE ／ SV_NUM

+ ↑ ( PRP_FILE ／ SV_NUM + 64 ) ／ 1024 ↑ × 1024

+ PRP_FILE ／ SV_NUM

+ ↑ ( PRP_FILE ／ SV_NUM + 64 ) ／ 1024 ↑ × 1024

+ ( ↑ COL_NUM ／ ( TBL_NUM × 16 ) ↑ + TBL_NUM ) × 384

+ ↑ TBLT_R ／ 16 ↑ × 704

+ 260

+ 68228

+ 5219

+ 10280 + MAX ( 1024 ，PRP_FILE ／ SV_NUM )

+ MAX ( RMST_FILE , RST_FILE ) - 1024

+ ↑ UPD_NUM ／ 16 ↑ × 704

+ 512000

（可変部）

反映定義を指定した場合に加算する式

RDEF_FILE

反映定義にconst句を指定したformat文を定義した場合に加算する式

↑ CNST_NUM ／ 16 ↑ × 832

反映定義にformat文を定義した場合に加算する式

（↑反映定義で定義したformat文の数の総和 ／ 16 ↑ *16） * 36

反映定義にformat文を定義した場合に加算する式

↑ FOR_NUM ／ 16 ↑ × 576

+ ↑ NAME_NUM ／ 16 ↑ × 768

反映定義にload文を定義した場合に加算する式

↑ LOD_NUM ／ 16 ↑ × 832

+ ↑ LOD_NUM ／ 8 ↑ × 704

+ ↑ FLD_NUM ／ 16 ↑ × 384

load文のフィールド指定に*を指定していない場合に加算する式

↑ FLD_NUM ／ 16 ↑ × 896

load文に指定した反映先表に文字集合列が存在する場合に加算する式

32

反映定義にgroup文を定義した場合に加算する式

↑ ( GRP_NUM + 2 ) ／ 16 ↑ × 2752

+ ( ↑ GRPT_NUM ／ 16 ↑ + GRP_NUM ) × 64

group文に分割指定有りの場合に加算する式

↑ ( GRPD_NUM + 2 ) ／ 16 ↑ × 1024

次の条件の場合に加算する式

反映環境定義mapping_key_check句でnot_null_unique又はuniqueを指定

反映定義LOAD文のcheck句でnot_null_unique又はuniqueを指定

8 × IDX_NUM ＋ 32 × IDXCLM_NUM

+ 16 + 4 × IDX_NUM

+ 580

反映定義のgroup文にキーレンジ分割条件を定義した場合に加算する式

( ↑ GRPK_NUM ／ ( GRPD_NUM × 16 ) ↑ + GRPD_NUM ) × 4416

+ 32

文字集合指定列連携時に加算する式

32

抽象データ型列連携時に加算する式

64 + 112 × TYPE_NUM + 64 × ATTR_NUM

二重化機能使用時に加算する式

65536

変数の説明

表4-47を参照してください。

(d)　反映プロセス

プロセス数

トランザクション単位反映方式の場合は一つだけ必要です。表単位反映方式の場合は，最大反映グループの数だけ必要です。

プロシジャサイズ

256000バイト

動的メモリサイズ（単位：バイト）

下記の固定部分と条件に合致する可変部分で算出した値の合計値が動的メモリサイズとなります。

（固定部）

　1464

+ MAX ( 48000 , COL_MAX ＋ 4096 )

+ 32

+ 67

+ UBUF × 1024

+ 60

+ 845 ＋ KEY_MAX

+ 19632

+ 12 × ↑ KEY_MNUM ／ 10 ↑ × 10

+ 12 × ↑ COL_MNUM ／ 50 ↑ × 50

+ 68228

+ 5219

+ 10280 + MAX ( 1024 ，PRP_FILE ／ SV_NUM )

+ MAX ( RMST_FILE , RST_FILE ) - 1024

+ 512000

（可変部）

反映定義group文でhash句を指定時に加算する式

GRPHA_NUM × 4

+ GRPHC_NUM ×4

+ GRPHC_NUM × 4

+ GRPHC_NUM × 256

反映定義group文でhash句を指定し，ハッシュキー列に文字集合指定列が一つ以上ある場合に加算する式

GRPHC_NUM × 4

反映定義group文でhash句を指定し，ハッシュ値不正時に加算する式

GRPHC_LEN

反映抑止機能使用時に加算する式

92

+ 52 × SKIP_LIST

+ ↑ SKIPTYPEONLY ／ 10 ↑ × 40

抽出元がXDM/DSで，NCHAR／NVARCHAR／LONG NVARCHAR型をデータ連動する場合に加算する式

NCHR_MAX ＋ 2

二重化機能使用時に加算する式

65536

変数の説明

表4-47を参照してください。

(e)　反映SQLプロセス

プロセス数

トランザクション単位反映方式の場合は一つだけ必要です。表単位反映方式の場合は，最大反映グループの数だけ必要です。

プロシジャサイズ

307200バイト

動的メモリサイズ（単位：バイト）

下記の固定部分と条件に合致する可変部分で算出した値の合計値が動的メモリサイズとなります。

（固定部）

　1448

+ 88 + 40 × COL_MNUM + 39 × KEY_MNUM

+ 197 + 40 × COL_MNUM + 39 × KEY_MNUM

+ 4096

+ 4096

+ 68 × TBLT_R

+ 32 × TBLT_R ＋ 16 × ( EXCS_R - 1 ) ＋ 2 × EXCS_R

+ 32 × TBLT_R ＋ 16 × ( EXCS_R ＋ KEY_NUM - 1 ) ＋ 2 × ( EXCS_R ＋ KEY_NUM )

+ 32 × TBLT_R ＋ 16 × ( EXCS_R - 1 ) ＋ 2 × EXCS_R

+ 2 × EXCS_R

+ 68228

+ 5219

+ 10280 + MAX ( 1024 ，PRP_FILE ／ SV_NUM ) + MAX ( RMST_FILE，RST_FILE ) - 1024

+ 512000

（可変部）

反映定義LOAD文でWITH LOCK句を指定時に加算する式

48 × ↑ LCKT_NUM ／ 10 ↑ × 10

文字集合指定列連携時に加算する式

96 × TBLT_R ＋ 2 × EXCS_R

＋ 96 × TBLT_R ＋ 2 × ( EXCS_R ＋ KEY_NUM )

＋ 96 × TBLT_R ＋ 2 × KEY_NUM

抽象データ型列連携時に加算する式

88 + 35 × COL_MNUM

繰り返し列連携時に加算する式

16 × ( REP_NUM ＋ 1 )

＋ ( ELEM_LEN ＋ 2 × ELEM_NUM ＋ 8 × TBLT_R )

抽象データ型列又は繰返し列連携時に加算する式

84 + 40 × COL_MNUM + 39 × KEY_MNUM

文字集合指定列連携時に加算する式

52 × CNST_NUM

列データUOC使用時に加算する式

CUOC_CLM_NUM × 48

＋ CUOC_CLM_NUM × 32008

1抽出表に複数定義した更新情報名がある時に加算する式

20 × ↑ DUP_UPD ／ 5 ↑

抽象データ型列連携時に加算する式

80 × TYPE_NUM

二重化機能使用時に加算する式

65536

変数の説明

表4-47を参照してください。

注意

最大更新行長を算出する場合に，抽出列型としてBLOB型があるときは，その列は20バイトで計算してください。

(f)　反映UOCプロセス

プロセス数

UOCを使うときに，一つだけ必要です。

プロシジャサイズ

（102400＋UOCサイズ）バイト

動的メモリサイズ（単位：バイト）

下記の固定部分と条件に合致する可変部分で算出した値の合計値が動的メモリサイズとなります。

（固定部）

　408

+ MAX ( 48000 , COL_MAX + 4096 )

+ 68228

+ 5219

+ 10280 + MAX ( 1024 ，PRP_FILE ／ SV_NUM )

+ MAX ( RMST_FILE , RST_FILE ) - 1024

+ 512000

+ 48 × RUOC_COL_MAX

+ 48 × RUOC_KEY_MAX

+ 824

（可変部）

反映情報編集UOCを使用する更新情報名にADT列がある場合に加算する式

120 × ↑ RUOC_TYPE_NUM ／ 10 ↑

+ 84 × RUOC_TYPE_NUM ＋ 60 × RUOC_ATTR_NUM

ファイル二重化機能を使用する場合に加算する式

65536

変数の説明

表4-47を参照してください。

(g)　更新情報入力プロセス

プロセス数

SAMファイルを使ったデータ連動を使うときに，一つだけ必要です。

プロシジャサイズ

250キロバイト

動的メモリサイズ（単位：キロバイト）

　　　　　300＋DBUF＋TBUF

変数の説明

DBUF：0.5×更新情報定義の抽出文の総フィールド数

TBUF：1トランザクション内更新データの総長×2

(h)　稼働トレース収集プロセス

プロセス数

反映側Datareplicatorに一つ必要です。

プロシジャサイズ

60キロバイト

動的メモリサイズ

50キロバイト

(i)　Datareplicatorエージェントプロセス

プロセス数

抽出側システム又は反映側システムどちらか一方で加算します。

プロシジャサイズ

70 キロバイト

動的メモリサイズ（単位：キロバイト）

　　　　　↑300000※＋（HDS_NUM＋DC_NUM×3＋GRP_NUM）×64÷1024↑

変数の説明

HDS_NUM：全反映側システム数

DC_NUM：全データ連動数

GRP_NUM：全反映グループ数

注※

抽出側システム又は反映側システムどちらか一方で加算します。

(j)　定義情報格納用共用メモリサイズの見積もり方法

反映環境定義のdefshmsizeオペランドで指定する定義情報格納用共用メモリサイズの見積もり式を次に示します。

　　　　　↑192×（GRPT＋2）＋160×TBLT_E＋152×EXCS_E＋156×TBLT_r
　　　　　　＋128×EXCS_r＋88×TBLT_R＋24×EXCS_R＋52×CNST↑（単位：バイト）

GRPT：反映定義ファイル内の反映グループ定義数（反映定義のgroup文の数）

TBLT_E：抽出表数

EXCS_E：抽出列数

TBLT_r：反映定義ファイル内の反映表定義数（反映定義のload文の数）

EXCS_r：反映表定義で指定した反映表の列数の総数

TBLT_R：反映表数（実際に反映対象となる表数。「5.9　反映環境定義」のdefmergeオペランドにtrueを指定して，load文を省略した場合に仮定された反映表を含む）

EXCS_R：反映列数（実際に反映対象となる列数。「5.9　反映環境定義」のdefmergeオペランドにtrueを指定して，load文を省略した場合に仮定された反映列を含む）

CNST：反映定義ファイル内の更新情報フィールド定義で指定したconst句の総数

(k)　反映プロセス間連絡用共有メモリサイズの見積もり方法

　　　　　65089＋290592×UJ（単位：バイト）

UJ：抽出側システム数

(l)　BLOB列反映共有メモリサイズの見積もり方法

反映グループごとに必要になります。

　　　　　（LOB_SIZE＋4）×4＋80（単位：バイト）

LOB_SIZE：反映グループ内の（各更新情報名に含まれるBLOB列の定義長の合計）の最大値

(m)　セマフォ所要数の見積もり方法

反映側Datareplicatorが使うセマフォ数の見積もり式を次に示します。

　　　　　5＋10×UJ

UJ：抽出側システム数

上記の見積もり式で見積もった数のセマフォを反映側システムで使えるように，必要に応じてカーネルパラメタのシステム全体のセマフォ最大数（SEMMNS）を変更してください。カーネルパラメタの更新方法については，該当するOSのマニュアルを参照してください。

4.8　抽出側HiRDBの設計

抽出側HiRDBのシステム設計について説明します。

HiRDBのデータベースからデータを抽出する場合，抽出側HiRDBは抽出側Datareplicatorが必要とするデータ連動情報を，データベースの更新ログに付けてシステムログファイルに出力します。抽出側Datareplicatorは，抽出側HiRDBが出力したシステムログファイル中のデータベースの更新ログを基に，データ連動を実行します。抽出側HiRDBでのデータ連動情報のシステムログファイルへの出力機能を，HiRDB Datareplicator連携機能といいます。

抽出側HiRDBでHiRDB Datareplicator連携を開始すると，データ連動情報が付けられたシステムログがシステムログファイルに出力されます。抽出側Datareplicatorを起動して抽出処理を開始すると，抽出側Datareplicatorはシステムログファイルからのシステムログの抽出を開始します。

HiRDBのデータベースからデータを抽出するためには，抽出側HiRDBに次の指定が必要です。

抽出側Datareplicatorが使うディレクトリ名の指定

HiRDB Datareplicator連携の開始指定

4.8.1　抽出側Datareplicatorが使うディレクトリ名の指定

抽出側HiRDBのユニット制御情報定義で，抽出側Datareplicatorが使うディレクトリ名を指定します。抽出側HiRDBは，このディレクトリ下にあるデータ連動用連絡ファイルを，抽出側Datareplicatorとの抽出状態の連絡に使います。この指定がない場合，HiRDB Datareplicator連携機能は使えません。指定方法を次に示します。

　　　　　pd_rpl_hdepath＝抽出側HiRDB Datareplicator運用ディレクトリ名

ユニット制御情報定義でのpd_rpl_hdepathの指定方法については，「5.6　抽出側HiRDBの定義」を参照してください。

4.8.2　HiRDB Datareplicator連携の開始指定

抽出側HiRDBでデータ連動情報をシステムログに付けて出力するには，次のどちらかを指定して，HiRDB Datareplicator連携を開始する必要があります。

抽出側HiRDBのシステム共通定義でのpd_rpl_init_start＝Y指定

抽出側HiRDB開始時からHiRDB Datareplicator連携を開始する場合に指定します。この場合，抽出側HiRDB開始時から，データ連動に必要なデータ連動情報がシステムログファイルに出力されます。

システム共通定義でのpd_rpl_init_startの指定方法については，「5.6　抽出側HiRDBの定義」を参照してください。

pdrplstartコマンドの実行（システム共通定義でpd_rpl_init_start＝Yを指定していない場合又はpdrplstopコマンドでHiRDB Datareplicator連携を中止している場合）

システム共通定義でpd_rpl_init_start＝Yを指定していない場合は，HiRDBのpdrplstartコマンドを実行してHiRDB Datareplicator連携を開始します。

pdrplstartコマンドを実行した場合，抽出側HiRDBはpdrplstartコマンド実行後に実行するトランザクションの更新情報からデータ連動情報の出力を開始します。pdrplstartコマンド実行前に，データ連動対象DBを更新するトランザクションを実行している場合，抽出側DBと反映側DBとの整合性は保証されません。このため，pdrplstartコマンドを入力する場合は，データ連動対象DBを更新するトランザクションが実行できない状態で入力してください。

HiRDBのpdrplstopコマンドを実行してHiRDB Datareplicator連携を中止している場合に，データ連動を再開始したいときもpdrplstartコマンドを実行します。pdrplstopコマンドを実行してHiRDB Datareplicator連携を中止した場合は，抽出側DBと反映側DBとの間に不整合が発生していますので，pdrplstartコマンドの実行前に反映側DBの再作成が必要です。

pdrplstartコマンド又はpdrplstopコマンドを実行する場合の運用手順と反映側DBの再作成時の運用手順については，「6.5.6　抽出側HiRDBの運用手順」を参照してください。

pdrplstartコマンドとpdrplstopコマンドの形式については，「7. コマンドの文法」を参照してください。

4.8.3　HiRDB Datareplicator連携を開始した後の注意事項

HiRDB Datareplicator連携を開始した後，長時間にわたり抽出側Datareplicatorの抽出処理を停止しておくと，HiRDBのシステムログファイルが満杯となり，HiRDBが停止することがあります。そのため，HiRDBの稼働中は，抽出側Datareplicatorの抽出処理を停止しない運用をお勧めします。

5　定義

この章では，抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicatorにデータ連動システムの設計内容を定義する方法と，定義例について説明します。

5.1　Datareplicatorの定義の概要

Datareplicatorの定義の概要について説明します。

メインフレーム側のデータ連動製品（XDM/DS）に定義する内容については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。

5.1.1　Datareplicatorの定義の構成

Datareplicatorの定義は，抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicatorで別々の定義ファイルを作成します。どちらの定義も，データ連動システムを起動する前に作成しておく必要があります。さらに，抽出側HiRDBのシステム定義には，Datareplicatorを使ってデータ連動することを指定しておく必要があります。

Datareplicatorの定義の体系を次の図に示します。

図5‒1　Datareplicatorの定義の体系

Datareplicatorの定義ファイルの作成方法については，「4.6.2　抽出側Datareplicatorで使うファイルの準備」又は「4.7.2　反映側Datareplicatorで使うファイルの準備」を参照してください。

定義ファイルのサンプル

Datareplicatorでは，定義ファイルのテンプレート（サンプル）を提供しています。テンプレートの内容を定義ファイルのディレクトリ（HDSPATH）又は任意のディレクトリ下にコピーして内容を流用すれば，最初から定義ファイルを作成する手間が省けます。Datareplicatorの定義ファイルのサンプルについては，「5.13.2　抽出側Datareplicatorの定義の例」又は「5.13.3　反映側Datareplicatorの定義の例」を参照してください。

抽出側Datareplicatorの定義の一覧を表5-1に，反映側Datareplicatorの定義の一覧を表5-2に示します。

表5‒1　抽出側Datareplicatorの定義の一覧

抽出側Datareplicatorの定義名

定義ファイル名

必要・任意

内容

抽出システム定義

$HDEPATH/hdeenv

必要

抽出側Datareplicatorの稼働環境についての情報を定義します。定義する情報には，抽出側Datareplicator識別子，送信先識別子などがあります。

抽出環境定義

任意の名称

必要

抽出処理の稼働環境についての情報を定義します。定義する情報には，抽出情報キューファイル名，抽出情報キューファイルサイズなどがあります。

送信環境定義

任意の名称

必要

送信処理の稼働環境についての情報を定義します。定義する情報には，通信のためのサービス名，ホスト名などがあります。

抽出定義

任意の名称

必要

抽出，送信処理の内容を定義します。定義する情報には，抽出対象表と更新情報の対応付け，更新情報の送信先識別子などがあります。

抽出側HiRDBの定義

HiRDBの次の定義ファイル

システム共通定義ファイル

ユニット制御情報定義ファイル

必要

抽出側HiRDBで抽出側Datareplicatorを使うために必要な情報を定義します。定義する情報には，データ連動の開始方法，抽出側Datareplicatorが使うディレクトリ名などがあります。

二重化定義

抽出システム定義ファイルのfile_dupenvオペランドに指定したファイル名

任意

抽出側システムで使用する定義ファイルを二重化する場合に定義します。二重化できるファイルには，抽出マスタステータスファイル，抽出サーバステータスファイル，抽出情報キューファイル，及びデータ連動用連絡ファイルがあります。

表5‒2　反映側Datareplicatorの定義の一覧

反映側Datareplicatorの定義名

定義ファイル名

必要・任意

内容

反映システム定義

$HDSPATH/hdsenv

必要

反映側Datareplicatorの稼働環境についての情報を定義します。定義する情報には，通信プロトコル，抽出側システムのデータ連動識別子などがあります。

反映環境定義

任意の名称

必要

反映処理の稼働環境についての情報を定義します。定義する情報には，反映情報キューファイル名，反映ステータスファイル名，反映処理の方式などがあります。

反映定義

任意の名称

任意

反映処理の内容を定義します。定義する情報には，更新情報と反映対象表との対応付け，反映先のフロントエンドサーバ，キーレンジ分割条件，ハッシュ分割条件，UOC名などがあります。

更新情報定義

任意の名称

任意

SAMファイルを使ってデータ連動する場合に，抽出側DBがPDMII E2のときに定義します。

二重化定義

反映システム定義ファイルのfile_dupenvオペランドに指定したファイル名

任意

反映側システムで使用する定義ファイルを二重化する場合に定義します。二重化できるファイルには，抽出マスタステータスファイル，抽出サーバステータスファイル，抽出情報キューファイル，及びデータ連動用連絡ファイルがあります。

(1)　抽出側Datareplicatorの定義とデータ連動システムの関係

抽出側Datareplicatorの定義とデータ連動システムの関係を次の図に示します。

図5‒2　抽出側Datareplicatorの定義とデータ連動システムの関係

注※1

抽出側HiRDBがパラレルサーバで，さらに環境変数に対して，サーバマシンごとに異なる指定をしている場合には，環境変数に対するオペランドをサーバマシンごとに個別に指定できます。

注※2

抽出側HiRDBのすべてのBESに対して共通の指定をすることも，また各BESに対して必要に応じて個別に指定することもできます。

注※3

二重化定義は，ファイルの二重化を使用する場合に必要です。

(2)　反映側Datareplicatorの定義とデータ連動システムの関係

反映側Datareplicatorの定義とデータ連動システムの関係を次の図に示します。

図5‒3　反映側Datareplicatorの定義とデータ連動システムの関係

注※1

二重化定義は，ファイルの二重化を使用する場合に必要です。

注※2

抽出対象の表と反映対象の表とで，表の形式，表名，及び列名がすべて同じ場合には，反映定義を省略できます。

注※3

SAMファイルを使った抽出側システムのうち，PDMⅡ E2の場合に更新情報定義が必要です。

5.1.2　定義の規則

Datareplicatorの定義は，次の三つの形式で記述します。

set形式

抽出システム定義，抽出環境定義，送信環境定義，反映システム定義，反映環境定義

構文形式

抽出定義，反映定義，更新情報定義

ファイル独自の形式

二重化定義

抽出側HiRDBがパラレルサーバで，さらにHiRDBの環境変数（PDDIR，PDCONFPATH，SHLIB_PATHなど）にサーバマシンごとに異なる指定をしている場合には，抽出側Datareplicatorの定義の抽出システム定義では，環境変数に対するオペランドをサーバマシンごとに個別に定義できます。

抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，抽出側Datareplicatorの定義の抽出環境定義と送信環境定義では，バックエンドサーバごとに環境を定義できます。

(1)　set形式の定義の規則

定義文の1行の長さは，半角で80文字以内にしてください。80文字を超える場合は，改行の直前に継続符号「¥」を記述し，複数行に分けて記述してください。また，継続行は1カラム目から記述してください。

コメントを記述する場合は，コメントの先頭に「#」を記述します。「#」以降から行末までがコメントになります。コメントは複数行に継続して記述できません。

各オペランドの記述順序に制限はありません。

同じオペランドを複数個指定すると，定義ファイルの中の最後に出現するオペランドが有効になります。

パラメタ名称だけを指定して，パラメタ値を指定していない場合は，パラメタ値不正のエラーとなります。

(2)　構文形式の定義の規則

コメントを記述する場合は，コメントの先頭に「 /* 」，末尾に「 */ 」を記述します。

コメントは複数行にわたって記述できます。ただし，「 / と * 」又は「 * と / 」は連続して記述してください。

文字列定数として「 ' 」（アポストロフィ）を記述する場合は，「 ' ' 」とアポストロフィを二つ記述することで一つの「 ' 」を表します。

Datareplicatorの予約語と同名の識別子を指定する場合は，識別子を「 " 」（ダブルクォーテーション）と「 " 」（ダブルクォーテーション）で囲んで指定してください。Datareplicatorの予約語については，「付録B　Datareplicator定義の予約語」を参照してください。

最後に記述した定義文の文末には「；」（セミコロン）を指定してください。

(3)　ファイル独自の形式の定義の規則

二重化定義の定義形式については，「5.7　二重化定義（抽出側）」又は「5.12　二重化定義（反映側）」を参照してください。

(4)　サーバマシンごとの定義（抽出システム定義）

抽出側HiRDBがパラレルサーバで，さらにHiRDBの環境変数（PDDIR，PDCONFPATH，SHLIB_PATHなど）にサーバマシンごとに異なる指定をしている場合には，環境変数に対するオペランドをサーバマシンごとに個別に定義できます。サーバマシンごとの個別の定義を省略すると，そのサーバマシン下の抽出側Datareplicatorは，抽出側Datareplicatorのコマンドを実行するユーザの環境に対して設定した環境変数に従います。サーバマシンごとの定義の形式と規則を次に示します。

抽出側Datareplicatorは定義ファイルの解析時に，HDEPATH下に「定義ファイル名_tmp」という名称のワークファイルを，一時的に作成します。

(a)　サーバマシンごとの定義形式

サーバマシンごとの定義形式を次の図に示します。

図5‒4　サーバマシンごとの定義形式

(b)　サーバマシンごとの定義の規則

サーバマシンごとの定義の規則を次に説明します。

commondefで定義を開始する共通定義部とnodedef（ホスト名）で定義を開始する個別定義部で構成してください。共通定義部，個別定義部に定義できるオペランドについては，「5.2　抽出システム定義」を参照してください。

抽出側HiRDBがパラレルサーバで，さらにHiRDBの環境変数にサーバマシンごとに異なる指定をしている場合には，サーバマシンごとの環境変数に対するオペランドを個別定義部で定義してください。それ以外の場合は，個別定義部を省略できます。

共通定義部は定義ファイルの先頭に記述してください。

commondefは省略できます。commondefを指定しても省略しても，定義ファイルの先頭から最初のnodedefの前までが，共通定義部とみなされます。nodedef（ホスト名）の指定がない場合は，すべてが共通定義部になります。ただし，commondefを省略しても，省略できないオペランドは共通定義部に指定する必要があります。

同じnodedef（ホスト名）を指定した場合には，先に指定したnodedef（ホスト名）が有効になります。

nodedef（ホスト名）に，抽出側HiRDBの構成（系切り替え構成では，現用系の構成）に含まれないホスト名を指定した場合には，定義解析時にエラーになります。

commondefとnodedef（ホスト名）は，小文字の半角にしてください。

nodedef（ホスト名）のホスト名には，抽出対象HiRDBのシステム共通定義に指定されているpdunit文，又はpdstart文の-xオプションに指定されているホスト名のうち，個別定義の対象とするホスト名を指定してください。nodedef（ホスト名）を指定するときに，スペースを使わないでください。

(5)　バックエンドサーバごとの定義（抽出環境定義，送信環境定義）

抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，抽出環境定義と送信環境定義でバックエンドサーバごとに環境を定義できます。バックエンドサーバごとの定義の形式と規則を次に示します。

抽出側Datareplicatorは，定義ファイルの解析時にHDEPATH下に「定義ファイル名_tmp」という名称のワークファイルを，一時的に作成します。

(a)　バックエンドサーバごとの定義の形式

バックエンドサーバごとの定義形式を次の図に示します。

図5‒5　バックエンドサーバごとの定義形式

(b)　バックエンドサーバごとの定義の規則

バックエンドサーバごとの定義の規則を次に説明します。

commondefで定義を開始する共通定義部とbesdef（サーバ名）で定義を開始する個別定義部で構成してください。共通定義部では，各バックエンドサーバで共通の指定値にするオペランドを定義し，個別定義部では，バックエンドサーバごとに個別の指定値にするオペランドを定義してください。

すべてのバックエンドサーバに対する定義を同じにする場合には，共通定義部だけを指定してください。

共通定義部は定義ファイルの先頭に記述してください。

commondefは省略できます。commondefを指定しても省略しても，定義ファイルの先頭から最初のbesdef（サーバ名）の前までが，共通定義部になります。besdef（サーバ名）の指定がない場合は，すべてが共通定義部になります。

共通定義部と個別定義部の両方で，すべてのオペランドを定義できます。共通定義部と個別定義部の両方で同じオペランドを定義した場合，個別定義部に対応するバックエンドサーバは，個別定義部の指定値に従います。個別定義部に対応しないバックエンドサーバは，共通定義部の指定値に従います。個別定義部で定義されていないオペランドが共通定義部で定義されている場合，個別定義部に対応するバックエンドサーバでは，共通定義部での指定値に従います。

同じbesdef（サーバ名）を指定した場合には，先に指定したbesdef（サーバ名）が有効になります。

besdef（サーバ名）に，抽出側HiRDBの構成に含まれないサーバ名を指定した場合には，定義解析時にエラーになります。

commondefとbesdef（サーバ名）は，小文字の半角にしてください。

besdef（サーバ名）のサーバ名には，定義の対象とするバックエンドサーバのサーバ名を指定してください。besdef（サーバ名）を指定するときに，スペースを使わないでください。

5.2　抽出システム定義

抽出システム定義では，抽出側Datareplicator全体の稼働環境についての情報を定義します。

5.2.1　形式

共通定義部でだけ定義する項目

set　hdeid＝抽出側Datareplicator識別子

〔 set　extdef＝"抽出環境定義ファイル名" 〕

〔 set　sendcontrol＝ nodemst｜sendmst 〕

set　sendid01＝送信先識別子

　　〔 …〔 set　sendid64＝送信先識別子〕〕※1

〔 set　senddef01＝"送信環境定義ファイル名"〕

　　〔 …〔 set　senddef64＝"送信環境定義ファイル名"〕〕※1

set　sendid0001＝送信先識別子

　　〔 …〔 set　sendid4096＝送信先識別子〕〕

〔 set　senddef0001＝送信環境定義ファイル名 〕

　　〔 …〔 set　senddef4096＝送信環境定義ファイル名〕〕

〔 set　errfile_unique＝ true｜false 〕

〔 set　errfilesz＝エラー情報ファイルの最大ファイルサイズ 〕

〔 set　syslogout＝ true｜false 〕

〔 set　syslog_message_suppress＝メッセージ番号〔，メッセージ番号〕…〕

〔 set　dblocale＝｛ sjis｜euc｜utf-8 ｝〕

〔 set　msglocale＝｛ english｜sjis-japanese｜euc-japanese ｝〕

〔 set　watchintvl＝エラー監視間隔 〕

〔 set　cmwaittime＝通信待ち時間 〕

〔 set　mstservice＝マスタ−ノードマスタ間通信サービス名 〕※2

〔 set　extinfonum＝最大更新情報名数 〕

〔 set　syncterm＝ true｜false 〕

〔 set　termlevel＝｛ normal｜plan｜both ｝〕

〔 set　info_message_out＝ nosuppress｜suppress 〕

〔 set　except_suppress＝メッセージ番号〔，メッセージ番号〕…〕

〔 set　int_trc_lvl＝稼働トレース取得レベル〔，稼働トレース取得範囲〕〕

〔 set　int_trc_filesz＝稼働トレースファイルのサイズ 〕

〔 set　int_trc_unit＝ system｜process 〕※3

〔 set　int_trc_output_path＝稼働トレースファイル出力先 〕※3

〔 set　int_trc_rintvl＝稼働トレース情報取得間隔 〕

〔 set　sendprocnum＝送信プロセス最大起動数 〕

〔 set　smt_sendintvl＝送信マスタプロセス送信間隔 〕

〔 set　smt_sendintvl_scale＝ minute｜second 〕

〔 set　smt_editbufsize＝更新情報編集バッファ長 〕

〔 set　smt_readbufnum＝更新情報読み込み用I/Oバッファ数 〕

〔 set　smt_queue_read_wait_interval＝送信プロセスの抽出情報キューファイル読み込み間隔 〕

〔 set　file_dupenv＝二重化定義ファイル名 〕

〔 set　nodecontrol＝ unit｜server 〕

〔 set　node_connection_accept＝ true｜false 〕

〔 set　connection_accept_hostname＝抽出ノードマスタプロセス接続要求受け付けホスト名 〕

〔 set　connection_accept_service＝抽出ノードマスタプロセス接続要求受け付けサービス名 〕

〔 set　connection_accept_waittime＝抽出ノードマスタプロセス接続要求待ち時間 〕

〔 set　connection_retry_time＝抽出ノードマスタプロセス再接続処理時間 〕

〔 set　node_syslogout＝ true｜false 〕

〔 set　send_counter_reset＝ true｜false 〕

〔 set　hirdb_audit_trail＝ all｜none 〕

〔 set　recover_info_send＝ true｜false 〕

〔 set　recover_info_send_interval＝回復情報送信間隔 〕

〔 set　cm_errno_check＝ true｜false 〕

〔 set　extwatch_intvl＝抽出処理監視間隔 〕

個別定義部でだけ定義する項目

〔 set　node_pddir＝抽出側HiRDBのPDDIR環境変数の設定値 〕

〔 set　node_pdconfpath＝抽出側HiRDBのPDCONFPATH環境変数の設定値 〕

〔 set　node_shlibpath＝抽出側HiRDBのSHLIB_PATH環境変数の設定値 〕

〔 set　node_host＝ノードマスタホスト名 〕

注※1

Windows版Datareplicatorのときは，送信先識別子と対応する送信環境定義ファイルは63個までしか指定できないため，sendid64とsenddef64は指定しないでください。これらのオペランドを指定するとエラーになります。

注※2

Windows版Datareplicatorのときは，マスタ−ノードマスタ間通信サービス名は「hdenmserv」固定で，Datareplicatorのインストール完了後にservicesファイルに指定します。そのため，mstserviceオペランドは指定しないでください。このオペランドを指定しても無効になります。

注※3

Windows版Datareplicatorのときにだけ指定できます。UNIX版Datareplicatorのときに，このオペランドを指定するとエラーになります。

5.2.2　定義内容の変更

定義内容を変更する場合には，次のように操作してください。

抽出側Datareplicatorを終了します。

初期開始をする場合は，抽出側Datareplicatorを正常終了させてください。抽出側Datareplicatorが異常終了している場合には，一度正常開始してから定義内容を変更してください。

テキストエディタで定義内容を変更します。

次の表に示す，変更後の定義内容が有効になる開始モードで開始します。

表5‒3　抽出システム定義の変更後の定義内容が有効になる開始モード

オペランド名

変更後の定義内容が有効になる開始モード

初期開始※1

部分初期開始※1

正常開始※1

hdeid

○

−

−

extdef

○

−

−

sendcontrol

○

−

−

sendidxx※2

○

○

−

senddefxx※2

○

○

−

sendidxxxx※3

○

○

−

senddefxxxx※3

○

○

−

errfile_unique

○

−

−

errfilesz

○

○

○

syslogout

○

○

○

syslog_message_suppress

○

○

○

dblocale

○

−

−

msglocale

○

○

○

watchintvl

○

○

○

cmwaittime

○

○

○

mstservice

○

○

○

extinfonum

○

−

−

syncterm

○

○

○

termlevel

○

○

○

info_message_out

○

○

○

except_suppress

○

○

○

int_trc_lvl

○

○

○

int_trc_filesz

○

○

○

int_trc_unit

○

○

○

int_trc_output_path

○

○

○

int_trc_rintvl

○

○

○

sendprocnum

○

○

○

smt_sendintvl

○

○

○

smt_sendintvl_scale

○

○

○

smt_editbufsize

○

○

○

smt_readbufnum

○

○

○

smt_queue_read_wait_interval

○

○

○

file_dupenv

○

−

−

nodecontrol

○

−

−

node_connection_accept

○

○

○

connection_accept_hostname

○

○

○

connection_accept_service

○

○

○

connection_accept_waittime

○

○

○

connection_retry_time

○

○

○

node_syslogout

○

○

○

send_counter_reset

○

○

○

hirdb_audit_trail

○

○

○

recover_info_send

○

−

−

recover_info_send_interval

○

−

−

cm_errno_check

○

○

○

extwatch_intvl

○

○

○

node_pddir

○

−

−

node_pdconfpath

○

−

−

node_shlibpath

○

−

−

node_host

○

○

○

（凡例）

○：対応する動作によって変更内容が有効になることを示します。複数の動作に対して記載されている場合は，どれか一つの動作を実行することで変更内容が有効になることを示します。

−：該当しません。

注※1

抽出側Datareplicatorを起動するときの開始モードです。

注※2

xxには，01〜64が対応します。正常開始する場合は，sendid01〜sendid64オペランドとsenddef01〜senddef64オペランドを変更しないでください。

注※3

xxxxには，0001〜4096が対応します。正常開始する場合は，sendid0001〜sendid4096オペランドとsenddef0001〜senddef4096オペランドを変更しないでください。

5.2.3　オペランドの説明

hdeid＝抽出側Datareplicator識別子

　　〜〈16進数字〉((00〜FF))

個々の抽出側システムを識別するための識別子を指定します。抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，システムマネジャ下の抽出側Datareplicatorとすべてのバックエンドサーバ下の抽出側Datareplicatorを合わせて一つの抽出側システムになります。このため，抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，抽出側システムに一つだけ抽出側Datareplicator識別子が必要になります。

extdef＝"抽出環境定義ファイル名"

　　〜〈1〜64バイトの〔パス名/〕ファイル名〉

　　《すべてのオペランドの指定を省略した抽出環境定義》

抽出処理の稼働環境を定義した抽出環境定義ファイルの名称を，絶対パス名又は相対パス名で指定します。相対パス名で指定した場合は，$HDEPATH/相対パス名が絶対パス名に仮定されます。この場合，仮定された絶対パス名の長さが125バイト以下になるように指定してください。

extdefオペランドを省略すると，すべてのオペランドの指定を省略した抽出環境定義が仮定されます。

sendcontrol＝ nodemst｜sendmst

抽出データを送信するときの処理方式を指定します。

nodemst

各送信先ごとに送信プロセスを起動して，送信処理を送信先ごとに並列処理します。送信先は，sendidxxオペランドとsenddefxxオペランドに指定します。送信先は，64件まで指定できます。

送信先の数が少なくトラフィックが高い業務でデータ連動するときには，nodemstを指定することをお勧めします。

sendmst

送信マスタプロセスで送信プロセス数を制御します。送信マスタプロセスは，sendprocnumオペランドに指定した数の送信プロセスを使って送信処理をスケジュールします。送信先は，sendidxxxxオペランドとsenddefxxxxオペランドに指定します。送信先は，4096件まで指定できます。

送信先の数が多くトラフィックが低い業務でデータ連動するときには，sendmstを指定することをお勧めします。

sendid01＝送信先識別子〔 …〔 sendid64＝送信先識別子 〕〕

　　〜〈1〜8文字の記号名称，又は＊＊〉

sendidxxには，更新情報の送信先を識別する名称（送信先識別子）を指定します。ここで指定する送信先識別子は，抽出定義の送信文やコマンド指定時に，処理対象の送信先システムを特定するために使います。また，メッセージの出力時にこのオペランドで指定する送信先識別子が表示されます。

sendcontrolオペランドにnodemstを指定又はsendcontrolオペランドを省略したときは，このオペランドを必ず指定してください。このオペランドの指定値はsendcontrolオペランドにnodemstを指定又はsendcontrolオペランドを省略した場合だけ有効です。

sendid01〜sendid64オペランドに指定する01〜64の数字は，01から昇順に連続して指定してください。昇順に連続して指定していない場合は，正しい順序で指定されているオペランドまでが有効になります。

送信先識別子に＊＊を指定すると，欠番として扱われ，この送信先識別子での送信は行いません。また，対応するsenddefxxは無視されます。＊＊は複数の送信先識別子に指定できますが，すべてのsendidxxに＊＊を指定した場合は，送信先識別子が指定されてないものとして扱われます。

Windows版Datareplicatorのときは，送信先識別子と対応する送信環境定義ファイルは63個までしか指定できないため，sendid64は指定しないでください。このオペランドを指定するとエラーになります。

senddef01＝"送信環境定義ファイル名"〔 …〔 senddef64＝"送信環境定義ファイル名"〕〕

　　〜〈1〜64バイトの〔パス名/〕ファイル名〉

　　　《すべてのオペランドの指定を省略した送信環境定義》

senddefxxには，送信処理の稼働環境を定義した送信環境定義ファイルの名称を，絶対パス名又は相対パス名で指定します。相対パス名で指定した場合は，$HDEPATH/相対パス名が絶対パス名に仮定されます。この場合，仮定された絶対パス名の長さが125バイト以下になるように指定してください。

このオペランドの指定値はsendcontrolオペランドにnodemstを指定又はsendcontrolオペランドを省略した場合だけ有効です。

ファイル名は，抽出側システムで一意になるようにしてください。

senddef01〜senddef64オペランドに指定する01〜64の数字は，sendid01〜sendid64オペランドと対応する必要があります。

senddef01〜senddef64に対応するsendid01〜sendid64がない場合は，対応していないsenddefxxは無視されます。sendid01〜sendid64に対応するsenddef01〜senddef64がない場合には，すべてのオペランドを省略した送信環境定義が仮定されます。

Windows版Datareplicatorのときは，送信先識別子と対応する送信環境定義ファイルは63個までしか指定できないため，senddef64は指定しないでください。このオペランドを指定するとエラーになります。

sendid0001＝送信先識別子〔 …〔 sendid4096＝送信先識別子 〕〕

　　〜〈1〜8文字の記号名称〉

sendidxxxxには，更新情報の送信先を識別する名称（送信先識別子）を指定します。ここで指定する送信先識別子は，抽出定義の送信文やコマンド指定時に，処理対象の送信先システムを特定するために使います。また，メッセージの出力時にこのオペランドで指定する送信先識別子が表示されます。

sendcontrolオペランドにsendmstを指定したときは，このオペランドを必ず指定してください。このオペランドの指定値はsendcontrolオペランドにsendmstを指定した場合だけ有効です。

sendid0001〜sendid4096オペランドに指定する0001〜4096の数字は，0001から昇順に連続して指定してください。昇順に連続して指定していない場合は，正しい順序で指定されているオペランドまでが有効になります。

送信先識別子に＊＊を指定すると，欠番として扱われ，この送信先識別子での送信は行いません。また，対応するsenddefxxxxは無視されます。＊＊は複数の送信先識別子に指定できますが，すべてのsendidxxxxに＊＊を指定した場合は，送信先識別子が指定されてないものとして扱われます。

senddef0001＝"送信環境定義ファイル名"〔 …〔 senddef4096＝"送信環境定義ファイル名"〕〕

　　〜〈1〜125バイトの〔パス名/〕ファイル名〉

　　　《すべてのオペランドの指定を省略した送信環境定義》

senddefxxxxには，送信処理の稼働環境を定義した送信環境定義ファイルの名称を，絶対パス名又は相対パス名で指定します。相対パス名で指定した場合は，$HDEPATH/相対パス名が絶対パス名に仮定されます。この場合，仮定された絶対パス名の長さが125バイト以下になるように指定してください。

このオペランドの指定値はsendcontrolオペランドにsendmstを指定した場合だけ有効です。

ファイル名は，抽出側システムで一意になるようにしてください。

senddef0001〜senddef4096オペランドに指定する0001〜4096の数字は，sendid0001〜sendid4096オペランドと対応する必要があります。

senddef0001〜senddef4096に対応するsendid0001〜sendid4096がない場合は，対応していないsenddefxxxxは無視されます。sendid0001〜sendid4096に対応するsenddef0001〜senddef4096がない場合には，すべてのオペランドを省略した送信環境定義が仮定されます。

errfile_unique＝ true｜false

HiRDB/パラレルサーバで相互系切り替え構成のシステムにDatareplicatorを使えるように，抽出ノードマスタエラー情報ファイルの名称を固有にするかどうかを指定します。

さらに，抽出ノードマスタトレースファイルの名称を固有にするかどうかを指定します。

true

抽出側Datareplicatorで固有な名称になるように，エラー情報ファイル名と稼働トレースファイルに各ノードのホスト名が付けられます。

・抽出ノードマスタエラー情報ファイル名：errfile1_ホスト名，errfile2_ホスト名

・抽出ノードマスタトレースファイル名：exttrc_ホスト名.trc1，exttrc_ホスト名.trc2

false

HiRDB/パラレルサーバのすべてのノードで同じ名称のエラー情報ファイル（errfile1，errfile2），抽出ノードマスタトレースファイル（exttrc.trc1，exttrc.trc2）になります。

errfile_uniqueオペランドは，HiRDB/パラレルサーバで相互系切り替え構成のDatareplicatorを使うときにだけ「true」を指定します。それ以外のときは，「false」を指定 又はerrfile_uniqueオペランドを省略してかまいません。

errfilesz＝エラー情報ファイルの最大ファイルサイズ

　　〜〈符号なし整数〉((1〜2097151))《16》（単位：KB）

抽出マスタエラー情報ファイルと抽出ノードマスタエラー情報ファイルの上限サイズを指定します。抽出マスタエラー情報ファイルと抽出ノードマスタエラー情報ファイルのサイズについては，「4.6.8　抽出側Datareplicatorのリソースの設計」を参照してください。

syslogout＝ true｜false

抽出マスタエラー情報ファイルに出力される情報を，syslogファイルにも出力するかどうかを指定します。

true

抽出マスタエラー情報ファイルに出力される情報を，syslogファイルに出力します。

false

抽出マスタエラー情報ファイルに出力される情報を，syslogファイルに出力しません。

syslog_message_suppress＝メッセージ番号〔，メッセージ番号〕…

syslogファイル（Windowsの場合はイベントログ）への出力を抑止したいメッセージ番号を指定します。

メッセージ番号は64個まで指定できます。

同じメッセージ番号を重複して指定すると，1件目のメッセージ番号だけを有効にして，2件目以降の重複したメッセージ番号は無視されます。

このオペランドに指定したメッセージは，メッセージの重要度（E，W，I，Q）が何であっても，出力が抑止されます。

syslogファイル（又はイベントログ）にだけ出力されるメッセージは，このオペランドを指定しても出力されます。

dblocale＝｛ sjis｜euc｜utf-8 ｝

抽出側Datareplicatorが動作する文字コード体系を指定します。抽出定義解析でも，このオペランドで指定した文字コードで抽出定義が記述されていると認識し，抽出定義を解析します。

このオペランドに指定する文字コード体系は，抽出側HiRDBの文字コード体系と同じにしてください。

sjis

JIS8/シフトJISコード体系で動作します。

euc

EUCコード体系で動作します。

utf-8

utf-8コード体系で動作します。

このオペランドの省略時仮定値は，OSによって異なります。次の表で確認してください。

OS

省略時仮定値

HP-UX版

sjis

AIX版

Windows版

Solaris版

euc

Linux版

Windows版Datareplicatorのときは，抽出側Datareplicatorが動作する文字コード体系はJIS8/シフトJISコード体系とUnicode体系だけなので，「sjis」又は「utf-8」のどちらかを指定します。「sjis」，「utf-8」以外の値をdblocaleオペランドに指定するとエラーになります。

msglocale＝｛ english｜sjis-japanese｜euc-japanese ｝

抽出側Datareplicatorが出力するメッセージの文字コードを指定します。

Windows版Datareplicatorの場合，english又はsjis-japaneseのどちらかを指定してください。euc-japaneseを指定するとエラーになります。

english

英文のメッセージを出力します。

sjis-japanese

JIS8/シフトJISコード体系で和文のメッセージを出力します。

euc-japanese

EUCコード体系で和文のメッセージを出力します。

watchintvl＝エラー監視間隔

　　〜〈符号なし整数〉((10〜32767))《60》（単位：秒）

抽出マスタプロセスによって，抽出処理と送信処理のエラーを監視する間隔，又は抽出プロセスと送信プロセスの滞留監視の間隔を指定します。

cmwaittime＝通信待ち時間

　　〜〈符号なし整数〉((10〜32767))《60》（単位：秒）

抽出マスタプロセスと抽出ノードマスタプロセスとの間の通信待ち時間を指定します。

mstservice＝マスタ−ノードマスタ間通信サービス名

　　〜〈1〜64文字の識別子〉《hdemaster》

抽出側Datareplicatorの抽出マスタプロセスと抽出ノードマスタプロセスとの間の通信エントリをservicesファイルに追加するときに指定したサービス名を指定します。

Windows版Datareplicatorの場合，マスタ−ノードマスタ間通信サービス名は「hdenmserv」固定で，Datareplicatorのインストール完了後にservicesファイルに指定します。そのため，mstserviceオペランドは指定しないでください。このオペランドを指定しても無効になります。

extinfonum＝最大更新情報名数

　　〜〈符号なし整数〉《50》((1〜4096))

抽出定義で指定した更新情報名の数を指定します。抽出定義で指定した更新情報名数よりも少ない値を指定した場合には，hdeprepコマンドの実行時にエラーになります。

syncterm＝ true｜false

抽出側HiRDBの正常終了に連動して，抽出側Datareplicatorも自動的に正常終了するかどうかを指定します。

なお，系切り替え構成の場合は，系切り替えのタイミングと抽出側Datareplicatorの停止タイミングとの順序性が保証できないため，このオペランドに「true」を指定しても，すべての更新情報が反映側システムに送信されることは保証されません。したがって，系切り替え構成の場合は，このオペランドに「true」を指定しないでください。すべての更新情報が反映側システムに送信された後に計画的に系切り替えする場合は，hdestateコマンドで事前に確認するようにしてください。

true

抽出側HiRDBの正常終了に連動して，抽出側Datareplicatorを自動的に正常終了します。次の条件をすべて満たす必要があります。

・抽出側HiRDBの正常終了を検知しています。

・検知した正常終了の後に，抽出側HiRDBでトランザクションが発生していません。

・抽出プロセスが正常に稼働し，システムログファイルのすべての更新情報の，抽出情報キューファイルへの抽出が完了しています。

・送信プロセスが正常に稼働し，抽出情報キューファイルのすべての更新情報の，反映側システムへの送信が完了しています。

false

抽出側HiRDBが正常終了した場合でも，抽出側Datareplicatorは正常終了しません。

trueを指定した場合，抽出側Datareplicatorは，システムログファイル中のすべてのシステムログを抽出して，抽出したシステムログ中の送信対象の更新情報を，すべて反映側システムへ送信した時点で終了します。

送信プロセスだけを起動していない場合，抽出プロセスが抽出側HiRDBの正常終了を検知する前に送信プロセスを起動する必要があります。抽出プロセスが抽出側HiRDBの正常終了を検知するまでに送信プロセスを起動しない場合，抽出プロセスが抽出側HiRDBの正常終了を検知した時点で，抽出側Datareplicatorは正常終了します。このため，抽出情報キューファイルに更新情報が残ったままになることがあります。この場合には，次回hdestartコマンド又はhdestart -sコマンドで送信プロセスを起動すると，抽出情報キューファイルの更新情報が，反映側システムに送信されます。

抽出情報キューファイル回復機能を使用する場合は，falseを指定してください。trueを指定すると抽出情報キューファイル回復機能を使用できません。

termlevel＝｛ normal｜plan｜both ｝

HiRDBが停止したときに，抽出側Datareplicatorを自動的に同期停止させる場合，同期停止の対象とするHiRDBの停止方法を指定します。このオペランドは，synctermオペランドにtrueを指定したときだけ有効です。

normal

HiRDBが正常停止したときに，抽出側Datareplicatorは正常終了します。

plan

HiRDBが計画停止したときに，抽出側Datareplicatorは正常終了します。

both

HiRDBが正常停止 又は計画停止したときに，抽出側Datareplicatorは正常終了します。

info_message_out＝ nosuppress｜suppress

情報通知レベルのメッセージを，syslogファイル（Windowsの場合はイベントログ），及びエラー情報ファイルに出力しないようにするかどうかを指定します。

nosuppress

情報通知レベルのメッセージの出力を抑止しません。

suppress

情報通知レベルのメッセージの出力を抑止します。出力抑止の対象になるメッセージ番号は次のとおりです。

00551，00552，00553，00554，00555，00557，00581，00583，02031，02032，02033，02034，02036，02037，05001，05002，05008，05012，05013，05018

except_suppress＝メッセージ番号〔，メッセージ番号〕…

　　〜〈5けたの符号なし整数〉

info_message_outオペランドにsuppressを指定して出力を抑止したメッセージのうち，抑止対象から除外してsyslogファイルやエラー情報ファイルに出力したいメッセージ番号を指定します。メッセージ番号は63個まで指定できます。

出力抑止の対象でないメッセージ番号を指定しても，無効になります（特に意味を持ちません）。同じメッセージ番号を重複して指定すると，1件目のメッセージ番号だけを有効にして，2件目以降の重複したメッセージ番号は無視されます。

このオペランドは，info_message_outオペランドにsuppressを指定したときだけ有効です。

int_trc_lvl＝稼働トレース取得レベル〔，稼働トレース取得範囲〕

稼働トレースファイルで採取する項目を変更するときに，次に示す表の値を指定します。このオペランドを省略すると，すべての機能の共通情報（最小限必要な情報）だけを取得します。

稼働トレース取得レベルにnaを指定すると，稼働トレースは取得されません。さらに，稼働トレース取得範囲に指定した値は無視されます（ただし，構文エラーや指定範囲のエラーはチェックされます）。

稼働トレース取得レベルに指定する値

指定する値

取得する情報

共通情報

性能概要

性能詳細

p1

○

○

×

p2

○

○

○

na

×

×

×

int_trc_lvlオペランドを省略

○

×

×

（凡例）

○：採取します。

×：採取しません。

共通情報：開始・終了情報，エラー情報，プロセスレベルでの変局点を示す大まかなチェックポイント情報の総称。

注意

p2を指定したときは，稼働トレースファイルのサイズを大きく設定しておかないと，すぐにラップアラウンドして必要な情報が消えてしまうことがあります。また，トレース採取のためのオーバヘッドが大きくなることもあります。

稼働トレース取得範囲に指定する値

指定する値

取得する情報

MST（制御機能）

CAP（抽出機能）

SND（送信機能）

c1

○

○

×

c2

○

×

○

c3

○

×

×

nc

○

×※

×※

int_trc_lvlオペランドを省略

又は稼働トレース取得範囲を省略

○

○

○

（凡例）

○：採取します。

×：採取しません。

注※

抽出システム定義でncを指定したときは，抽出環境定義と送信環境定義のint_trc_getvオペランドの指定で稼働トレースを個別に取得できます。

int_trc_lvlオペランドの指定の目安

int_trc_lvlオペランドは，次のように指定することをお勧めします。

本番運用のとき

本番運用では，int_trc_lvlオペランドを省略することをお勧めします。

この指定で性能が出ないときは，一時的に稼働トレースのオペランドを変更して性能状況を見てください。このときint_trc_lvlオペランドの第1パラメタに「p1」又は「p2」，第2パラメタに「nc」を指定してから，特定の（性能が出ていない）機能にint_trc_getl又はint_trc_getvオペランドを指定します。int_trc_lvlオペランドの第1パラメタに「p2」を指定したときは，int_trc_fileszオペランドには余裕を持った値（1MB以上を推奨）を指定してください。

テスト運用のとき

テストの段階では，int_trc_lvlオペランドの第1パラメタに「p1」を指定して，第2パラメタを省略することをお勧めします。こうしておけば，性能の問題が起こったときにhdstrceditコマンドを実行していつでも稼働トレースを参照できます。コマンドの実行結果を参照して，HiRDBの表定義や反映グループ数をチューニングしてください。

より詳細な情報（SQLの実行単価など）が必要なときは，int_trc_lvlオペランドの第2パラメタを「p2」に変更してください。「p2」を指定したときは，int_trc_fileszオペランドには余裕を持った値（1MB以上を推奨）を指定してください。

int_trc_filesz＝稼働トレースファイルのサイズ

　　〜〈符号なし整数〉((32〜2097120))《128》（単位：KB）

稼働トレースファイル1個当たりの最大格納サイズを指定します。

int_trc_lvlオペランドにnaを指定すると，このオペランドを指定しても無視されます。

このオペランドに指定した値を32KBの単位で切り上げた値が，ファイル1個当たりの最大容量になります。そのため，指定する値は32の倍数にすることをお勧めします。

稼働トレースファイルは，2個のファイルを相互にスワップ/ラップしながら使います。

int_trc_unitオペランドにsystemを指定，または省略した場合

抽出マスタトレースファイル：

$HDEPATH/msttrc.trc1 と $HDEPATH/msttrc.trc2

抽出ノードマスタトレースファイル：

$HDEPATH/exttrc.trc1 と $HDEPATH/exttrc.trc2

errfile_uniqueオペランドにtrueを指定すると，ファイル名に「_ホスト名」が付きます（「exttrc_ホスト名.trc1」と「exttrc_ホスト名.trc2」になります）。

int_trc_unitオペランドにprocessを指定した場合

表「抽出側Datareplicatorの稼働トレースファイル名」を参照してください。

int_trc_rintvl＝稼働トレース情報取得間隔

　　〜〈符号なし整数〉((5〜30000))《50》（単位：ミリ秒）

稼働トレース情報を取得する間隔を指定します。

int_trc_lvlオペランドにnaを指定すると，このオペランドを指定しても無視されます。

稼働トレース情報取得間隔を小さくすると，欠落する稼働トレース情報は減らすことができますが，一秒当たりの監視回数が増加するため，CPU利用率は高くなります。

次の場合は，稼働トレース情報取得間隔を小さくしてください。

稼働トレース情報に欠落が発生している場合

稼働トレース取得レベルで，取得情報の多いレベルが指定されている場合

Datareplicatorの稼働頻度が高い（抽出データが多い）場合

また，次の場合は，稼働トレース情報取得間隔を大きくしてください。

Datareplicatorの稼働頻度が低く（抽出データが少なく），DatareplicatorによるCPU利用率を削減したい場合

int_trc_unit＝system｜process

稼働トレース収集方式を指定します。このオペランドは，Windows版Datareplicatorの場合だけ指定できます。

systemを指定すると複数プロセスから同時に1つのファイルに書き込みを行うため，排他制御を行います。したがって，複数プロセスからの稼働トレース出力が集中すると，排他制御がボトルネックとなり，Datareplicator全体の処理性能が劣化することがあります。抽出システム定義のint_trc_lvlオペランドにp2を指定し，かつ，送信プロセスが複数ある環境では，送信プロセス数に比例して性能劣化の度合いが大きくなる傾向があります。processを指定すると，プロセスごとに稼働トレースファイルを割り当てるため，排他制御が不要となり，性能への影響を抑えることができます。processを指定すると，稼働トレース収集プロセスは起動しません。

system

抽出側Datareplicatorの抽出マスタプロセスの稼働トレースを抽出マスタトレースファイルに，抽出マスタプロセス以外の稼働トレースを抽出ノードマスタトレースファイルに出力します（全プロセス一括収集方式）。

process

抽出側Datareplicatorの各プロセスの稼働トレースを別々の稼働トレースファイルに出力します（プロセス単位収集方式）。

processを指定した場合の稼働トレースファイル名を，表「抽出側Datareplicatorの稼働トレースファイル名」に示します。稼働トレースファイルの出力先ディレクトリは，int_trc_output_pathオペランドに指定します。

表5‒4　抽出側Datareplicatorの稼働トレースファイル名

プロセス名

稼働トレースファイル名

抽出マスタプロセス

hdemaster.trc1

hdemaster.trc2

抽出ノードマスタプロセス

抽出システム定義のnodecontrolオペランドにunitを指定した場合

hdenodemst_ホスト名.trc1

hdenodemst_ホスト名.trc2

（例：hdenodemst_host1.trc1）

抽出システム定義のnodecontrolオペランドにserverを指定した場合

hdenodemst_サーバ名.trc1

hdenodemst_サーバ名.trc2

（例：hdenodemst_BES1.trc1）

抽出プロセス

hdecapture_サーバ名.trc1

hdecapture_サーバ名.trc2

（例：hdecapture_BES1.trc1）

送信プロセス※

抽出システム定義のsendcontrolオペランドにnodemstを指定した場合

hdesender_サーバ名_送信先識別子.trc1

hdesender_サーバ名_送信先識別子.trc2

（例：hdesender_BES1_send01.trc1）

抽出システム定義のsendcontrolオペランドにsendmstを指定した場合

hdesndprc_サーバ名_送信先識別子.trc1

hdesndprc_サーバ名_送信先識別子.trc2

（例：hdesndprc_BES1_send01.trc1）

送信マスタプロセス

抽出システム定義のsendcontrolオペランドにsendmstを指定した場合だけ作成

hdesendmst_サーバ名.trc1

hdesendmst_サーバ名.trc2

（例：hdesendmst_BES1.trc1）

注※

送信先識別子に¥が含まれる場合，¥を@に置き換えます。

int_trc_output_path＝稼働トレースファイル出力先

プロセス単位収集方式の稼働トレースファイルの出力先ディレクトリを絶対パス名または相対パス名で指定します。このオペランドは，Windows版Datareplicatorの場合だけ指定できます。相対パス名で指定した場合は，%HDEPATH%からの相対パスです。指定できる長さは，絶対パス名で125バイトまでとなります。125バイトを超えた場合，KFRB00916-Eメッセージを出力し，起動処理を停止します。

このオペランドは，int_trc_unitオペランドにprocessを指定した場合だけ有効です。

このオペランドで指定した稼働トレースファイル出力先ディレクトリは，Datareplicator起動までにユーザが作成してください。その際，Datareplcator管理者にはread権限とwrite権限を付与してください。Datareplicator起動時に指定したディレクトリがない場合，KFRB00865-Eメッセージを出力し，起動処理を中止します。

このオペランドを省略すると，%HDEPATH%/traceを仮定します。該当するディレクトリがない場合，抽出マスタプロセス，抽出ノードマスタプロセス起動時にDatareplicatorがディレクトリを作成します。

稼働トレースファイルの合計最大サイズは次の式のとおりとなります。稼働トレースファイル出力先には，この値以上の空き容量のあるディレクトリを指定してください。

int_trc_fileszオペランド指定値× ((サーバ数※ × (送信先識別子数＋3 ))＋1 )×2

注※

サーバ数は，抽出対象のHiRDBがシングルサーバの場合は1，パラレルサーバの場合はバックエンドサーバの数となります。

sendprocnum＝送信プロセス最大起動数

　　UNIX版Datareplicatorの場合　〜((1〜4096))《1》

　　Windows版Datareplicatorの場合　〜((1〜63))《1》

送信マスタプロセスが起動する送信プロセスの最大起動数を指定します。

このオペランドは，sendcontrolオペランドにsendmstを指定した場合に有効です。

smt_sendintvl＝送信マスタプロセス送信間隔

　　〜((0〜1440))《5》

送信マスタプロセスの送信間隔を指定します。

送信間隔の単位はsmt_sendintvl_scaleオペランドで指定します。

このオペランドは，sendcontrolオペランドにsendmstを指定した場合に有効です。

0を指定すると，トランザクション単位で更新情報を送信します。ただし，反映までの時間を短くしたい場合は，1秒からチューニングを始めてください。0を指定すると送信処理が遅くなる場合があります。

sendcontrolオペランドにsendmstを指定すると，送信環境定義のsendintvlオペランドの指定値は無視されて，このオペランドの指定値に従って送信処理が実行されます。

smt_sendintvl_scale＝ minute｜second

smt_sendintvlオペランドの指定値の単位を指定します。

minute

smt_sendintvlオペランドの指定値の単位を分にします。

second

smt_sendintvlオペランドの指定値の単位を秒にします。

このオペランドは，smt_sendintvlオペランドを指定した場合に有効です。

smt_editbufsize＝更新情報編集バッファ長

　　〜((1〜2097151))《300》（単位：KB）

送信マスタプロセスを使った送信プロセスの制御中に，送信プロセスが更新情報を反映側システムで受信できる形式に編集するためのバッファ長を指定します。

このオペランドは，sendcontrolオペランドにsendmstを指定した場合に有効です。sendcontrolオペランドにsendmstを指定すると，送信環境定義のeditbufsizeオペランドの指定値は無視されて，このオペランドの指定値に従って送信処理が実行されます。なお，このオペランドの指定値を大きくすると通信回数を削減できます。smt_sendintvlオペランドで指定した時間内に抽出情報キューファイルに書き込まれるデータ量（更新情報量）より大きい値を指定することを推奨します。

抽出情報キューファイルに書き込まれるデータ量を計算する場合は，hdestateコマンドを定期的に実行し，Queue write positionが示すオフセット情報の増加量を計測してください。

smt_readbufnum＝更新情報読み込み用I/Oバッファ数

　　〜((1〜255))《1》

送信マスタプロセスを使った送信プロセスの制御中に，送信マスタプロセスが抽出情報キューファイルから更新情報を読み込むときのI/Oバッファ数を指定します。

このオペランドは，sendcontrolオペランドにsendmstを指定した場合に有効です。sendcontrolオペランドにsendmstを指定すると，送信環境定義のreadbufnumオペランドの指定値は無視されて，このオペランドの指定値に従って送信処理が実行されます。

smt_queue_read_wait_interval＝送信プロセスの抽出情報キューファイル読み込み間隔

　　〜〈符号なし整数〉((100〜60000))《2000》（単位：ミリ秒）

送信マスタプロセスによる送信制御時に，抽出情報キューファイルの終端を検知してから次回の読み込みを再開するまでの間隔を指定します。

このオペランドの値を小さくすれば，抽出情報キューファイルの終端を検知した後の待ち時間が短くなるので，送信処理の即時性を向上させることができます。

ただし，値を小さくするとCPUの利用率が高くなるため，逆に性能が悪くなる可能性があります。このため，更新処理の発生頻度やCPUの性能を考慮した上で値を指定する必要があります。

このオペランドは，sendcontrolオペランドにsendmstを指定した場合に有効です。sendcontrolオペランドにsendmstを指定すると，送信環境定義のqueue_read_wait_intervalオペランドの指定値は無視されて，このオペランドの指定値に従って送信処理が実行されます。

file_dupenv＝二重化定義ファイル名

　　〜〈1〜125バイトのファイル名〉

二重化定義ファイル名を絶対パス名，又は相対パス名で指定します。相対パス指定の場合は，抽出側Datareplicator運用ディレクトリからの相対パスとします。

このオペランドを省略した場合，二重化機能を使用しないものとして動作します。

nodecontrol＝ unit｜server

抽出ノードマスタプロセスの制御方式を指定します。

unit

抽出ノードマスタプロセスを抽出対象HiRDBのユニット単位に起動します。

server

抽出ノードマスタプロセスを抽出対象HiRDBのバックエンドサーバ単位に起動します。

抽出対象HiRDBが影響分散スタンバイレス型系切り替え構成の場合，このオペランドの指定をserverとする必要があります。

また，hdestartコマンドで抽出マスタプロセスを起動する場合は，抽出ノードマスタプロセスの起動ホスト情報を抽出対象HiRDBから取得するため，抽出対象HiRDBが稼働している必要があります（hdestart_nコマンドで起動する場合は，抽出対象HiRDBは稼働している必要はありません）。

このオペランドの指定内容によって名称，及び作成単位が変更となるリソースを次に示します。

リソース種別

nodecontrol=unit指定

nodecontrol=server指定※

名称

作成単位

名称

作成単位

抽出ノードマスタエラー情報ファイル

errfile1，errfile2

ノード単位に2個

errfile1_サーバ名，errfile2_サーバ名

サーバ単位に2個

抽出ノードマスタ稼働トレースファイル

exttrc.trc1，exttrc.trc2

exttrc_サーバ名.trc1，exttrc_サーバ名.trc2

注※

抽出システム定義のerrfile_uniqueオペランドの指定は無効とし，上表の名称でリソースを作成します。

node_connection_accept＝ true｜false

抽出ノードマスタプロセスから抽出マスタプロセスへの回線接続をするかどうかを指定します。抽出ノードマスタプロセスは，次に示す契機で抽出マスタプロセスへの回線接続を行います。

抽出ノードマスタプロセスをhdestart_nコマンドで起動した場合

抽出マスタプロセスと抽出ノードマスタプロセス間の回線切断後，抽出ノードマスタプロセスが回線接続リトライをする場合

これらの各契機について，node_connection_acceptオペランドを指定することによって抽出マスタプロセス，抽出ノードマスタプロセスの動作を制御できます。

node_connection_acceptオペランドを指定による抽出マスタプロセス，抽出ノードマスタプロセスの動作制御を次に示します。

事象

true指定

false指定

抽出ノードマスタプロセスをhdestart_nコマンドで起動

抽出マスタプロセスの動作

抽出ノードマスタプロセスからの接続要求を受け付けます。

抽出ノードマスタプロセスの動作

抽出マスタプロセスと接続した後，レプリケーションを開始します。

抽出マスタプロセスの動作

抽出ノードマスタプロセスからの接続要求を受け付けません。

抽出ノードマスタプロセスの動作

hdestart_nコマンドで指定した接続待ち時間に到達した時点でタイムアウトによってプロセスを終了します。

抽出マスタプロセスと抽出ノードマスタプロセス間の回線が切断

抽出マスタプロセスの動作

すべての抽出ノードマスタプロセスとの回線が切断した場合，抽出ノードマスタプロセスからの接続要求待ちを行います。

抽出ノードマスタプロセスの動作

抽出マスタプロセスに対して回線の再接続を行います。

抽出マスタプロセスの動作

すべての抽出ノードマスタプロセスとの回線が切断した場合，プロセスを終了します。

抽出ノードマスタプロセスの動作

回線切断検知後，プロセスを終了します。

node_connection_acceptオペランドの指定値は，nodecontrolオペランドにserverを指定した場合だけ有効となります。抽出対象HiRDBが影響分散スタンバイレス型系切り替え構成の場合，このオペランドの指定をtrueとする必要があります。

また，node_connection_acceptオペランドにtrueを指定した場合，connection_accept_hostnameオペランド及びconnection_accept_serviceオペランドの指定が必要となります。

connection_accept_hostname＝抽出ノードマスタプロセス接続要求受け付けホスト名

　　〜〈1〜32文字の識別子〉

抽出ノードマスタプロセスから抽出マスタプロセスへの回線接続をする場合に，抽出マスタプロセスが抽出ノードマスタプロセスからの回線接続要求を受け付けるためのホスト名を指定します。

node_connection_acceptオペランドにtrueを指定した場合，このオペランドの指定が必要となります。

影響分散スタンバイレス型系切り替え構成の場合は，系切り替え発生後に待機系で起動した抽出マスタプロセスに対して，現用系と同じホスト名で抽出ノードマスタプロセスが接続要求を発行するため，IPアドレス引き継ぎありのホスト名をこのオペランドで指定しておく必要があります。

また，抽出ノードマスタプロセスをhdestart_nコマンドで起動する運用の場合は，-xオプションで指定する抽出マスタプロセス稼働ホスト名に，このオペランドで指定したホスト名を指定する必要があります。

なお，このオペランドに指定するホスト名は，OSのhostsファイルに追加しておく必要があります。

connection_accept_service＝抽出ノードマスタプロセス接続要求受け付けサービス名

　　〜〈1〜64文字の識別子〉

抽出ノードマスタプロセスから抽出マスタプロセスへの回線接続をする場合に，抽出マスタプロセスが抽出ノードマスタプロセスからの回線接続要求を受け付けるためのサービス名を指定します。

node_connection_acceptオペランドにtrueを指定した場合は，このオペランドの指定が必要となります。

このオペランドに指定するサービス名（及びポート番号）は，抽出システム定義のmstserviceオペランド及び送信環境定義のhdeserviceオペランドに指定したサービス名（及びポート番号）とは異なるものを指定します。

抽出ノードマスタプロセスをhdestart_nコマンドで起動する運用の場合は，-nオプションで指定するサービス名に，このオペランドで指定したサービス名を指定する必要があります。

なお，このオペランドに指定するサービス名は，OSのservicesファイルに追加しておく必要があります。

connection_accept_waittime＝抽出ノードマスタプロセス接続要求待ち時間

〜((1〜3600))《300》（単位：秒）

すべての抽出ノードマスタプロセスとの回線が切断した場合，抽出マスタプロセスが抽出ノードマスタプロセスからの再接続要求を受け付けるための待ち時間を指定します。

どの抽出ノードマスタプロセスからも接続要求がないまま，このオペランドに指定した待ち時間が経過した場合は，抽出マスタプロセスが停止します。

このオペランドは，node_connection_acceptオペランドでtrueを指定した場合にだけ有効です。

connection_retry_time＝抽出ノードマスタプロセス再接続処理時間

〜((1〜3600))《300》（単位：秒）

抽出マスタプロセスとの回線が切断した場合，抽出ノードマスタプロセスが抽出マスタプロセスに対して回線の再接続処理をする時間を指定します。

抽出マスタプロセスと回線の再接続ができないまま，このオペランドに指定した待ち時間が経過した場合は，抽出ノードマスタプロセスが停止します。

このオペランドは，node_connection_acceptオペランドでtrueを指定した場合にだけ有効です。

node_syslogout＝ true｜false

抽出ノードマスタエラー情報ファイルに出力される情報を，該当するマシンのsyslogファイルにも出力するかどうかを指定します。

true

抽出ノードマスタエラー情報ファイルに出力される情報を，syslogファイルに出力します。

false

抽出ノードマスタエラー情報ファイルに出力される情報を，syslogファイルに出力しません。

なお，Windows版については，ノード単位エラー情報の出力有無はsyslogoutオペランドの指定によって決定するため，このオペランドはサポートしていません。このオペランドを指定しても無視されます。

注意

このオペランドに「true」を指定した場合，ノード単位エラー情報をすべて出力します。稼働環境によっては情報が大量に出力されて，syslogファイルのリソースを多く消費する場合があるので，「true」を指定しないことをお勧めします。

send_counter_reset＝ true｜false

抽出側システム起動時に送信データ件数をリセットするかどうかを指定します。

true

抽出側システム起動時に送信データ件数をリセットします。

false

抽出側システム起動時に送信データ件数をリセットしません。

hirdb_audit_trail＝ all｜none

監査証跡の取得対象になる操作（監査対象イベント）が発生した場合に，監査証跡を取得するかどうかを指定します。

監査対象イベントとなるのは，hdeeventコマンド，hdeprepコマンド，抽出マスタプロセスです。

all

監査証跡を取得します。

none

監査証跡を取得しません。

抽出側Datareplicatorの処理による監査証跡取得のオーバヘッドを抑止したい場合は，noneを指定することをお勧めします。

recover_info_send＝ true｜false

反映側Datareplicatorに回復情報を送信するかどうかを指定します。

true

回復情報を送信します。

false

回復情報を送信しません。

注意

回復情報を送信しないと，システムログファイルによるデータ連動回復を実行できないため，「true」を指定することをお勧めします。システムログファイルによるデータ連動回復については，「9.5　システムログファイルによるデータ連動回復」を参照してください。

recover_info_send_interval＝回復情報送信間隔

　　〜((1〜32767))《1》

反映側Datareplicatorに回復情報を送信する間隔を，抽出側システムでのトランザクション数で指定します。このオペランドはrecover_info_sendオペランドに「true」を指定した場合だけ有効となります。ただし，イベント送信時はこのオペランドの指定に関係なく，回復情報を送信します。

指定値の目安については，「9.5.2(3)(a)　回復情報ファイルの作成」を参照してください。

cm_errno_check＝ true｜false

通信障害を検知した際，障害内容をチェックして，再接続の可能性がある障害の場合だけコネクションリトライするか，障害内容に関係なく無条件にコネクションリトライするかを指定します。

true

再接続の可能性がある障害の場合だけコネクションリトライします。

ただし，ネットワークの構成や機器の組み合わせによっては，一時的な障害の場合でもコネクションリトライの対象とならない場合があります。再接続できない障害の場合は，送信プロセスをエラー停止します。

false

障害内容に関係なく，無条件にコネクションリトライします。

注意

・「false」を指定した場合，「true」指定時に，抽出側Datareplicatorがチェックする障害内容についても，無条件にコネクションリトライします。このため，「true」指定時に早期に検出できていた通信障害が，送信環境定義のretrynumオペランドに指定した回数のコネクションリトライを終えるまで検出されません。通信障害を早期に検知するために，コネクションリトライ回数（送信環境定義のretrynumオペランドで指定）を無限にしないことをお勧めします。

・「false」を指定した場合，再接続の可能性がある障害以外でコネクションリトライするとき，KFRB02053-Wメッセージが出力されます（回線切断理由はother）。また，付加情報としてシステムコール種別，及びerrnoを，抽出ノードマスタエラー情報ファイルに出力します。

extwatch_intvl＝抽出処理監視間隔

　　〜((0, 2〜60))《0》

抽出側Datareplicator稼働中に抽出処理が停止していないかどうかを監視する間隔を分単位で指定します。

0を指定，又はこのオペランドを省略すると，抽出処理を監視しません。

2〜60の値を指定すると，指定した時間間隔で抽出処理を監視します。抽出処理が停止していることを検知した場合，KFRB05044-Wメッセージを出力します。

なお，抽出処理の監視はhdestart -sコマンドやhdestop -eコマンドによって意図的に抽出処理を停止している場合にも行われます。

node_pddir＝抽出側HiRDBのPDDIR環境変数の設定値

　　〜〈1〜255バイトのパス名〉

抽出側HiRDBがパラレルサーバで，さらに環境変数PDDIRに対してサーバマシンごとに異なる設定をしている場合に，サーバマシンごとに環境変数PDDIRに対して設定した，抽出側HiRDBの運用ディレクトリを絶対パス名で指定します。

このオペランドは個別定義部でだけ定義してください。

node_pddirオペランドの指定を省略すると，そのサーバマシン下の抽出側Datareplicatorは，抽出側Datareplicatorのコマンドを実行するユーザの環境に対して設定した環境変数PDDIRに従います。

node_pdconfpath＝抽出側HiRDBのPDCONFPATH環境変数の設定値

　　〜〈1〜255バイトのパス名〉

抽出側HiRDBがパラレルサーバで，さらに環境変数PDCONFPATHに対してサーバマシンごとに異なる設定をしている場合に，サーバマシンごとに環境変数PDCONFPATHに対して設定した，抽出側HiRDBのシステム定義ファイルを格納するディレクトリを絶対パス名で指定します。

このオペランドは個別定義部でだけ定義してください。

node_pdconfpathオペランドの指定を省略すると，そのサーバマシン下の抽出側Datareplicatorは，抽出側Datareplicatorのコマンドを実行するユーザの環境に対して設定した環境変数PDCONFPATHに従います。

node_shlibpath＝抽出側HiRDBのSHLIB_PATH環境変数の設定値

　　〜〈1〜255バイトのパス名〉

抽出側HiRDBがパラレルサーバで，さらに環境変数SHLIB_PATHに対してサーバマシンごとに異なる設定をしている場合に，サーバマシンごとに環境変数SHLIB_PATHに対して設定した，$PDDIR/libを絶対パス名で指定します。

このオペランドは個別定義部でだけ定義してください。

node_shlibpathオペランドの指定を省略すると，そのサーバマシン下の抽出側Datareplicatorは，抽出側Datareplicatorのコマンドを実行するユーザの環境に対して設定した環境変数SHLIB_PATHに従います。

node_host＝ノードマスタホスト名

　　〜〈1〜32文字の英数字〉

系切り替え構成で次の条件を共に満たさない場合は，Datareplicator用にIPアドレスを引き継ぐホスト名を割り当て，このオペランドに割り当てたホスト名を指定する必要があります。

抽出対象HiRDBのシステム共通定義のpdunit文又はpdstart文の-xオプションに指定されているホスト名が，IPアドレスを引き継ぐホスト名である場合

HAモニタのリソースサーバ機能を使用し，抽出対象HiRDB及び抽出側Datareplicatorの停止完了後に上記IPアドレスの切り替えが行われるように設定している場合

オペランドの指定例を次に示します。

5.3　抽出環境定義

抽出処理を稼働するために必要な情報を定義します。

抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，一つの抽出環境定義ファイルでバックエンドサーバごとに抽出環境を定義できます。

5.3.1　形式

〔 set　dsid＝データ連動識別子 〕

〔 set　qufile001＝"抽出情報キューファイル名" 〕

〔 set　qufile002＝"抽出情報キューファイル名"

　　〔 …〔 set　qufile016＝"抽出情報キューファイル名" 〕〕〕

〔 set　queuesize＝抽出情報キューファイルサイズ 〕

〔 set　logiosize＝システムログI/Oバッファサイズ 〕

〔 set　quiosize＝抽出情報キューI/Oバッファサイズ 〕

〔 set　extsuppress＝ true｜false 〕

〔 set　ext_wait_interval＝抽出終端検知後の抽出再開始間隔 〕

〔 set　extract_level = current_gen｜original_gen｜all_gen 〕

〔 set　int_trc_getv＝ true｜false 〕

〔 set　qufullwarn＝抽出情報キューファイル満杯警告値 〕

〔 set　extract_delay_limit_time＝抽出滞留時間しきい値 〕

個別定義部でだけ定義する項目

〔 set　device01＝Datareplicatorファイルシステム領域名〔〔，割り当てファイル種別〕…〕

〔 set　device02＝Datareplicatorファイルシステム領域名〔〔，割り当てファイル種別〕…〕

　　〔 …〔 set　device18＝Datareplicatorファイルシステム領域名〔〔，割り当てファイル種別〕…〕〕〕〕〕

5.3.2　定義内容の変更

定義内容を変更する場合には，次のように操作してください。抽出側Datareplicatorが異常終了している場合には，一度正常開始してから定義内容を変更してください。

抽出側Datareplicatorを正常終了します。

テキストエディタで定義内容を変更します。

次の表に示す，変更後の定義内容が有効になる開始モードで開始します。

表5‒5　抽出環境定義の変更後の定義内容が有効になる開始モード

オペランド名

変更後の定義内容が有効になる開始モード

初期開始※1

正常開始※1

dsid

○

−

qufilexxx※2

○

−

queuesize

○

−

logiosize

○

○

quiosize

○

−

extsuppress

○

−

ext_wait_interval

○

○

extract_level

○

○

int_trc_getv

○

○

qufullwarn

○

○

extract_delay_limit_time

○

○

devicexx※3

○

−

（凡例）

○：対応する動作によって変更内容が有効になることを示します。複数の動作に対して記載されている場合は，どれか一つの動作を実行することで変更内容が有効になることを示します。

−：該当しません。

注※1

抽出側Datareplicatorを起動するときの開始モードです。

注※2

xxxには，001〜016が対応します。

注※3

xxには，01〜18が対応します。

5.3.3　オペランドの説明

dsid＝データ連動識別子

　　〜〈16進数字〉((00〜FF))《00》

反映側システムに対して，更新情報の抽出元を識別させるためのデータ連動識別子を指定します。

指定するデータ連動識別子は，対応する反映側システム内で一意にしてください。

qufile001＝"抽出情報キューファイル名"

　　〜〈1〜64バイトの〔パス名/〕ファイル名〉《$HDEPATH/qufile001》

qufile002＝"抽出情報キューファイル名"

　　〜〈1〜64バイトの〔パス名/〕ファイル名〉《$HDEPATH/qufile002》

　：

qufile016＝"抽出情報キューファイル名"

　　〜〈1〜64バイトの〔パス名/〕ファイル名〉

qufilexxxには，抽出情報キューファイル名を絶対パス名又は相対パス名で指定します。相対パス名で指定した場合は，$HDEPATH/相対パス名が絶対パス名に仮定されます。抽出側Datareplicatorでは，指定した名称に「_サーバ名」を付けた名称のファイルを作成します。UNIX版の場合，ファイルの種別がキャラクタ型スペシャルファイルのときには，指定した名称に「_サーバ名」を付けた名称のファイルを作成する必要があります。

絶対パス名で指定する場合には，「_サーバ名」を含んだファイル名の長さが64バイト以下になるようしてください。相対パス名で指定する場合には，仮定される絶対パス名に「_サーバ名」を含んだファイル名の長さが125バイト以下になるようにしてください。

ファイル名は，抽出側システムで一意にしてください。抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，各バックエンドサーバで一意にしてください。

抽出情報キューファイルはファイル単位のスワップ方式で情報が格納されるため，2個以上必要で，16個まで指定できます。qufile001〜qufile016をすべて省略すると，qufile001には$HDEPATH/qufile001が，qufile002には$HDEPATH/qufile002が仮定されます。

qufile001〜qufile016に指定する001〜016は，001から昇順に連続して指定してください。昇順に連続して指定していない場合には，正しい順序で指定されている抽出情報キューファイルまでを更新情報の格納の対象にします。ここで指定した順番に，抽出情報キューファイルはスワップされます。

queuesize＝抽出情報キューファイルサイズ

　　〜〈符号なし整数〉((33〜1000000000))《65》（単位：KB）

qufile001〜qufile016オペランドで定義した抽出情報キューファイルのサイズを指定します。queuesizeオペランドで指定したファイルサイズは，qufile001〜qufile016オペランドで指定したすべてのファイルの，一つ当たりのサイズになります。

抽出情報キューファイルの見積もり式については，「4.6.8　抽出側Datareplicatorのリソースの設計」を参照してください。

また，抽出情報キューファイルをラージファイルとして運用する場合，2097152（2GB）以上に指定します。ラージファイルとして運用する場合は，OSやDatareplicatorファイルシステム領域を，ラージファイルに対応するように事前に設定しておく必要があります。詳細については，「6.11　ラージファイルの運用」を参照してください。

注意

既存の抽出情報キューファイルのサイズを変更した場合，抽出側Datareplicatorを初期化する必要があるため，レプリケーションが完了していることを事前に確認してから，ファイルサイズを変更してください。

logiosize＝システムログI/Oバッファサイズ

　　〜〈符号なし整数〉((32〜510))《510》（単位：KB）

抽出側HiRDBのシステムログファイルから更新情報を読み込むときに使う，システムログI/Oバッファのサイズを指定します。実際のバッファサイズは，このオペランドを使用した次の式で算出されます。

　　4×↑logiosize÷4↑

システムログI/Oバッファのサイズについては，「4.6.3　抽出方法の設計」を参照してください。

quiosize＝抽出情報キューI/Oバッファサイズ

　　〜〈符号なし整数〉((32〜510))《32》（単位：KB）

抽出情報キューファイルに更新情報を格納するとき，又は抽出情報キューファイルから更新情報を読み込むときに使う，抽出情報キューI/Oバッファのサイズを指定します。更新情報キューI/Oバッファのサイズについては，「4.6.3　抽出方法の設計」を参照してください。

extsuppress＝ true｜false

抽出対象表がないサーバに対して抽出側Datareplicatorを動作させるかどうかを指定します。extsuppressオペランドは，抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合にだけ指定してください。抽出対象表がないサーバの負荷を軽減したい場合には，trueを指定します。サーバごとに抽出対象表があるかどうかを意識したくない場合には，falseを指定します。

extsuppressの指定と抽出側HiRDB及び抽出側Datareplicatorでの処理については，「6.5.4　抽出環境定義のextsuppressの指定と，抽出側HiRDB及び抽出側Datareplicatorでの処理」を参照してください。

true

trueを指定したサーバに対しては，抽出側Datareplicatorは動作しません。このため，trueを指定したサーバの表が抽出定義で定義されていても，更新情報は抽出されません。

false

falseを指定したサーバに対しては，抽出側Datareplicatorは動作します。このためfalseを指定したサーバの表が抽出定義で定義されている場合だけ，更新情報が抽出されます。falseを指定したサーバの表が抽出定義で定義されていない場合には，更新情報は抽出されません。

falseを指定時に抽出側Datareplicatorを起動しない状態で，抽出側HiRDBだけでHiRDB Datareplicator連携機能を実行し続けると，抽出対象表がないサーバでも，システムログファイルが満杯になる可能性があります。

ext_wait_interval＝抽出終端検知後の抽出再開始間隔

　　〜〈符号なし整数〉((100〜60000))《5000》（単位：ミリ秒）

抽出対象DBMSからの更新情報の終端を検知してから次回の抽出を再開するまでの間隔を指定します。

このオペランドの値を小さくすれば，システムログファイルの終端を検知した後の待ち時間が短くなるので，抽出処理の即時性を向上させることができます。

ただし，値を小さくするとCPUの利用率が高くなるため，逆に性能が悪くなる可能性があります。このため，更新処理の発生頻度やCPUの性能を考慮した上で値を指定する必要があります。

extract_level = current_gen｜original_gen｜all_gen

抽出対象のHiRDBがインナレプリカ機能を使っているときの抽出レベルを指定します。

current_gen

抽出対象HiRDBがインナレプリカ機能を使っているときに，カレントRDエリアに対する更新だけを抽出対象にします。

original_gen

抽出対象HiRDBがインナレプリカ機能を使っているときに，オリジナルRDエリアに対する更新だけを抽出対象にします。

all_gen

抽出対象HiRDBがインナレプリカ機能を使っているときに，すべてのレプリカRDエリア（オリジナルRDエリアを含む）に対する更新を抽出対象にします。

int_trc_getv＝ true｜false

このノード上（共通定義部　commondefのとき）又はバックエンドサーバ上（個別定義部　besdefのとき）の抽出関連プロセスについての稼働トレースを取得するかどうかを指定します。

true

抽出関連プロセスごとの稼働トレースを取得します。

false

抽出関連プロセスごとの稼働トレースを取得しません。

このオペランドは，抽出システム定義のint_trc_lvlオペランドの第2パラメタにncを指定したときだけ有効になります。

qufullwarn＝抽出情報キューファイル満杯警告値

　　〜〈符号なし整数〉((1〜8))（単位：ファイル数）

抽出情報キューファイルが満杯になる前に警告メッセージを出力するときに指定します。空いている抽出情報キューファイルの数がここで指定した値以下になった場合，抽出ノードマスタエラー情報ファイルにKFRB05031-Wメッセージが，抽出マスタエラー情報ファイルにKFRB00701-E（メッセージ番号=05031）が出力されます。

この指定値が抽出情報キューファイル数以上の場合，抽出情報キューファイルがスワップするごとに，警告メッセージが出力されます。

extract_delay_limit_time＝抽出滞留時間しきい値

　　〜〈符号なし整数〉((0〜86400))《0》（単位：秒）

更新情報がシステムログファイルに格納された時刻と，抽出情報キューファイルに抽出情報が書き込まれる時刻との差（抽出滞留時間）のしきい値を指定します。抽出滞留時間が，ここで指定したしきい値よりも大きくなった場合，警告メッセージが出力されます。

抽出環境定義のext_wait_intervalオペランドの指定値も，滞留時間に考慮する必要があります。なお，0を指定した場合，抽出プロセスでの滞留監視機能は無効になります。

注意

このオペランドは，レプリケーション対象となる更新量や，送信間隔，反映間隔などを考慮した上で，値を調整してください。初めは，10分（600秒）を目安に設定することをお勧めします。

device01＝Datareplicatorファイルシステム領域名〔〔，割り当てファイル種別〕…〕

　　〜〈1〜125バイトの絶対パス名〉

device02＝Datareplicatorファイルシステム領域名〔〔，割り当てファイル種別〕…〕

　　〜〈1〜125バイトの絶対パス名〉

　：

device18＝Datareplicatorファイルシステム領域名〔〔，割り当てファイル種別〕…〕

　　〜〈1〜125バイトの絶対パス名〉

devicexxオペランドには，Datareplicatorファイルシステム領域とその領域に指定した割り当てファイル種別を指定します。2けたの数字部分（xx）は，必ず通し番号にしてください。割り当てファイル種別とファイルの対応を次に示します。

割り当てファイル種別

各オペランドに指定するファイル名

qufilexxx

（xxxは001〜016までの整数）

set qufilexxxで指定した抽出情報キューファイル用リンクファイル名。作成するリンクファイルには，サーバ名が付与されます。

hde_file

該当するバックエンドサーバのデータ連動用連絡ファイル用リンクファイル名

sts_file

該当するバックエンドサーバのステータスファイル用リンクファイル名

割り当てファイル種別を省略すると，該当するバックエンドサーバのすべてのファイルを割り当て対象にします。

devicexxオペランドでDatareplicatorファイルシステム領域として割り当てたファイルは，自動的にDatareplicatorファイルシステムにリンクするファイルとして作成されます。割り当てファイル種別に対応するファイルの名称は，既にキャラクタ型スペシャルファイルとして割り当てられていないようにしてください。

devicexxオペランドは個別定義部でだけ指定できます。共通定義部で指定すると抽出定義の解析でエラーになって，以降の処理が中断されます。抽出対象HiRDBがシングルサーバ構成の場合は，個別定義部の開始（besdef）で指定するサーバ名にシングルサーバ名を指定してください。

devicexxオペランドの定義例を次に示します。

注意

devicexxオペランドを指定してDatareplicatorを運用した後で，devicexxオペランドを定義から省略するときは，次に示す手順で作業を実施してください。

Datareplicatorを停止します。

devicexxオペランドを抽出環境定義から削除します。

削除したdevicexxオペランドに指定していたDatareplicatorファイルシステム領域を，hdsfmkfsコマンドで初期化します。

Datareplicatorを初期開始します。

上記の手順を踏まないでdevicexxオペランドを定義から削除してDatareplicatorを初期開始すると，実行時にファイル不正でエラーになることがあります。

5.4　送信環境定義

送信処理を稼働するために必要な情報を定義します。送信環境定義ファイルは送信先識別子ごとに作成する必要があります。抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，一つの送信環境定義ファイルでバックエンドサーバごとに送信環境を定義できます。

5.4.1　形式

〔 set　sendhdsid＝相手システム識別子 〕

〔 set　hdeservice＝サービス名 〕

〔 set　hdehost＝送信先ホスト名 〕

〔 set　protocol＝ tcp｜osi 〕※

〔 set　extract_tselector＝Tセレクタ 〕※

〔 set　nsap_address＝NSAPアドレス 〕※

〔 set　senduoc＝ use｜nouse 〕

〔 set　sendintvl＝送信間隔 〕

〔 set　sendintvl_scale＝ minute｜second 〕

〔 set　nsndid001＝送信抑止受信元識別子

　　〔 …〔 set　nsndid256＝送信抑止受信元識別子 〕〕〕

〔 set　keepalive＝ true｜false 〕

〔 set　retrynum＝コネクションリトライ回数 〕

〔 set　retry_interval＝コネクションリトライ時のリトライ間隔 〕

〔 set　overwrite＝ true｜false 〕

〔 set　overwrite_continue＝ true｜false 〕

〔 set　maxtran＝同時実行最大トランザクション数 〕

〔 set　maxtrandata＝トランザクション内最大更新情報数 〕

〔 set　readbufnum＝送信用の抽出情報キューI/Oバッファ数 〕

〔 set　editbufsize＝更新情報編集バッファサイズ 〕

〔 set　prg_eventno＝イベント番号 〕

〔 set　int_trc_getv＝ true｜false 〕

〔 set　queue_read_wait_interval＝送信プロセスの抽出情報キューファイル読み込み間隔 〕

〔 set　recvwatchtime＝データ受信用回線監視時間 〕

〔 set　send_delay_limit_time＝送信滞留時間しきい値 〕

〔 set　reflect_mode＝ server｜uap 〕

〔 set　eventsync＝同期イベントコード 〕

〔 set　eventcntreset＝送信データ件数リセットイベントコード 〕

注※

OSIプロトコルで通信を実行する場合に指定します。ただし，このオペランドはHP-UX版Datareplicator（IPF版は除きます）だけで有効です。

5.4.2　定義内容の変更

定義内容を変更する場合には，次のように操作してください。

抽出側Datareplicatorを終了します。

初期開始をする場合は，抽出側Datareplicatorを正常終了させてください。抽出側Datareplicatorが異常終了している場合には，一度正常開始してから定義内容を変更してください。

テキストエディタで定義内容を変更します。

次の表に示す，変更後の定義内容が有効になる開始モードで開始します。

表5‒6　送信環境定義の変更後の定義内容が有効になる開始モード

オペランド名

変更後の定義内容が有効になる開始モード

初期開始又は部分初期開始※1

正常開始※1

sendhdsid

○

−

hdeservice

○

−

hdehost

○

○

protocol

○

−

extract_tselector

○

−

nsap_address

○

−

senduoc

○

○

sendintvl

○

○

sendintvl_scale

○

○

nsndidxxx※2

○

−

keepalive

○

○

retrynum

○

○

retry_interval

○

○

overwrite

○

○

overwrite_continue

○

○

maxtran

○

○

maxtrandata

○

○

readbufnum

○

○

editbufsize

○

○

prg_eventno

○

○

int_trc_getv

○

○

queue_read_wait_interval

○

○

recvwatchtime

○

○

send_delay_limit_time

○

○

reflect_mode

○

−

eventsync

○

−

eventcntreset

○

○

（凡例）

○：対応する動作によって変更内容が有効になることを示します。複数の動作に対して記載されている場合は，どれか一つの動作を実行することで変更内容が有効になることを示します。

−：該当しません。

注※1

抽出側Datareplicatorを起動するときの開始モードです。

注※2

xxxには，001〜256が対応します。

5.4.3　オペランドの説明

sendhdsid＝相手システム識別子

　　〜〈16進数字〉((00〜FF))《00》

データ連動の相手システムの識別子を指定します。

相手システムが反映側Datareplicatorのときは，反映側Datareplicator識別子を指定します。

相手システムがXDM/DSのときは，反映XDM/DS識別子をEBCDIKで16進変換した値を指定します。

hdeservice＝サービス名

　　〜〈1〜64文字の識別子〉《hirdbds》

抽出側Datareplicatorの通信エントリをservicesファイルに追加するときに指定したサービス名を指定します。

運用例

反映側システムが2台のサーバマシンで構築されている場合について説明します。

この場合，それぞれのサーバマシンに対して，送信環境定義を定義してください。サービス名には，抽出側システムの通信環境の設定時に指定したサービス名を指定します。このとき，ポート番号が反映側のサーバマシンと同じ番号であることを確認してください。抽出側システムと反映側システムの間にファイアウォールを設置している場合，抽出側から反映側への通信方向に対して，このオペランドに指定したポート番号を通過する指定を行ってください。

なお，反映側のサーバマシンの送信先ホスト名がそれぞれ異なる場合，サービス名が同じ名称でも問題ありません。

反映側システムが2台のサーバマシンで構築されている場合の，送信環境定義の指定例を次の図に示します。

hdehost＝送信先ホスト名

　　〜〈1〜255文字の識別子〉《hdehost》

hostsファイル又はDNSに対して接続先エントリを追加するときに指定したホスト名を指定します。ホスト名は，先頭が英字で始まる英数字，又は「−」，「＿」，「．」を指定してください。

protocol＝ tcp｜osi

反映側システムとのプロトコルを指定します。

tcp

TCP/IPプロトコルで通信を実行します。

osi

OSIプロトコルで通信を実行します。ただし，抽出システム定義のsendcontrolにsendmstを指定した場合は，通信プロトコルにOSIは指定できません。

このオペランドは，HP-UX版Datareplicator（IPF版は除きます）だけで有効です。

extract_tselector＝Tセレクタ

　　〜〈2〜64けたで偶数けたの16進数字〉《00》

接続先の反映側Datareplicatorの受信プロセスと同じTセレクタを指定します。また，OSIプロトコルで通信を実行する場合に指定します。ただし，このオペランドはHP-UX版Datareplicator（IPF版は除きます）だけで有効です。

nsap_address＝NSAPアドレス

　　〜〈2〜40けたで偶数けたの16進数字〉《00》

接続先の反映側Datareplicatorが動作するマシンのNSAPアドレスを指定します。また，OSIプロトコルで通信を実行する場合に指定します。ただし，このオペランドはHP-UX版Datareplicator（IPF版は除きます）だけで有効です。

senduoc＝ use｜nouse

送信データUOCを使うかどうかを指定します。

use

送信データUOCを使います。

UNIX版DatareplicatorでSHLIB_PATHの下にlibsenduoc.slがない場合は，nouseを仮定して動作します。Windows版DatareplicatorでPATHの下にsenduoc.dllがない場合は，DLLのローディングエラーになって送信が停止します。

nouse

送信データUOCを使いません。

sendintvl＝送信間隔

　　〜〈符号なし整数〉((0〜1440))《5》

抽出した更新情報を反映側システムに送信するときの送信間隔を指定します。

送信間隔の単位はsendintvl_scaleオペランドで指定します。

0を指定すると，トランザクション単位で更新情報を送信します。ただし，反映までの時間を短くしたい場合は，1秒からチューニングを始めてください。0を指定すると送信処理が遅くなる場合があります。

WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表をデータ連動する場合

WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表は，1回の更新を1トランザクションとして扱うため，このオペランドに0を指定すると，WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表を更新するたびに送信処理が発生して，送信処理のオーバヘッドが大きくなります。このため，WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表をデータ連動する場合は，このオペランドに0以外を指定することをお勧めします。

sendintvl_scale＝ minute｜second

sendintvlオペランドの指定値の単位を指定します。

minute

sendintvlオペランドの指定値の単位を分にします。

second

sendintvlオペランドの指定値の単位を秒にします。

このオペランドは，sendintvlオペランドを指定した場合に有効です。

個別定義部でこのオペランドを指定する場合は，同じbesdef内で再度sendintvlオペランドを指定する必要があります。sendintvlオペランドを省略すると，このオペランドは無視されます。

sendintvlオペランド及びsendintvl_scaleオペランドの組み合わせと，有効となる値との関係を次に示します。

個別定義部の指定

共通定義部の指定

sendintvl指定あり

sendintvl指定なし

(sendintvl_scaleは無視される)

sendintvl_scale

指定あり

sendintvl_scale

指定なし

sendintvl指定あり

sendintvl_scale指定あり

時間：個別定義部の指定が有効となる

単位：個別定義部の指定が有効となる

時間：個別定義部の指定が有効となる

単位：個別定義部の指定が有効となる

時間：個別定義部の指定が有効となる

単位：個別定義部の指定が有効となる

sendintvl_scale指定なし

時間：個別定義部の指定が有効となる

単位：分が仮定される

時間：個別定義部の指定が有効となる

単位：分が仮定される

時間：個別定義部の指定が有効となる

単位：分が仮定される

sendintvl指定なし

(sendintvl_scaleは無視される)

時間：共通定義部の指定が有効となる

単位：共通定義部の指定が有効となる

時間：共通定義部の指定が有効となる

単位：分が仮定される

時間：5が仮定される

単位：分が仮定される

nsndid001＝送信抑止受信元識別子〔 …〔 nsndid256＝送信抑止受信元識別子 〕〕

　　〜〈16進数字〉((00〜FF))

nsndidxxxには，更新情報の送信を抑止する受信元の識別子を指定します。一つのシステムに抽出側と反映側の両方が存在するシステムを複数組み合わせたデータ連動システムで，ループバックを発生させないために指定します。

送信抑止受信元識別子には，この抽出側HiRDB下で稼働している反映側Datareplicatorが受信した更新情報の，受信元のシステム（この反映側システムへ送信した抽出側システム）での抽出側Datareplicator識別子を指定します。ループバックの抑止については，「4.5　データ連動システムの形態の設計」を参照してください。

nsndid001〜nsndid256オペランドに指定する001〜256の数字は，001から昇順に連続して指定してください。昇順に連続して指定していない場合は，正しい順序で指定されているオペランドまでが有効になります。

nsndidオペランドの指定がない場合には，sendhdsidオペランドで指定した相手システムに対して，該当する更新情報をすべて送信します。

keepalive＝ true｜false

ソケットにキープアライブオプションを設定するかどうかを指定します。

true

キープアライブオプションを設定します。

false

キープアライブオプションを設定しません。

retrynum＝コネクションリトライ回数

　　〜〈符号なし整数〉((0〜256))《0》

送信処理で反映側システムとの通信接続に失敗したときのリトライ回数を指定します。送信処理では，通信接続に失敗した反映側システムに対して，指定した回数まで再接続を試みます。0を指定した場合，通信接続に成功するまで，又は停止要求を受け付けるまで，再接続を試みます。

再接続の間隔は，sendcontrolオペランドの指定値によって異なります。再接続の間隔を次の表に示します。

sendcontrolオペランドの指定値

再接続の間隔

nodemst

コネクションリトライ時のリトライ間隔（retry_intervalオペランドの指定値）

sendmst

送信間隔（smt_sendintvlオペランドの指定値）

retry_interval＝コネクションリトライ時のリトライ間隔

　　〜〈符号なし整数〉((1〜60))《60》（単位：秒）

反映側システムで系切り替えが発生した場合，早急に再接続したいときコネクションリトライ時のリトライ間隔を指定します。このオペランドはsendcontrolオペランドにnodemstを指定した場合だけ有効です。

また，反映情報キューファイルが満杯になり接続が切断された場合も，このオペランドに指定した間隔でコネクションリトライします。このため，極端に小さい値を指定した場合，反映情報キューファイルが満杯になると，反映情報キューファイルが満杯であることを知らせるメッセージが，リトライ間隔ごとに出力されるので注意してください。

overwrite＝ true｜false

抽出情報キューファイルの満杯時に，sendhdsidで指定した相手システムに対する送信処理を縮退して，抽出情報キューファイルの満杯を回避するかどうかを指定します。

送信環境定義のreflect_modeオペランドにuapを指定している場合は，falseを指定してください。false以外を指定すると，KFRB00847-Eメッセージが出力されます。

true

相手システムに対する送信処理を，縮退の対象にします。true指定時，抽出情報キューファイルの満杯が発生した時点で，該当する送信処理は中止され，抽出情報キューファイルから送信対象の更新情報は破棄されます。この場合，該当する送信処理の送信先の反映側システムでは，抽出側DBと反映側DBとの不整合が発生するため，反映側DBの再作成が必要です。

false

相手システムに対する送信処理を，縮退の対象にしません。

overwrite_continue＝ true｜false

overwriteオペランドで指定した縮退状態を，次回の送信処理再開始時に引き継ぐかどうかを指定します。

true

縮退状態で送信処理を再開始した場合，送信プロセス起動エラーとすることで，縮退状態を継続します。

false

縮退状態で送信処理を再開始した場合，縮退状態を解除して，再開始以降に抽出したトランザクションから送信処理を再開始します。

maxtran＝同時実行最大トランザクション数

　　〜〈符号なし整数〉((5〜17800000))《100》

更新情報の編集，送信時に使うトランザクション管理情報バッファの初期値を算出するために，同時に実行されるトランザクション数を指定します。トランザクション管理情報バッファの初期値は，maxtranオペランドで指定する同時実行最大トランザクション数とmaxtrandataオペランドで指定するトランザクション内最大更新情報数の積で内部的に算出します。maxtranオペランドの指定値とmaxtrandataの指定値の積が89000000以内になるように指定してください。

トランザクション管理情報バッファのサイズについては，「4.6.4　送信方法の設計」を参照してください。

maxtrandata＝トランザクション内最大更新情報数

　　〜〈符号なし整数〉((5〜17800000))《500》

更新情報の編集，送信時に使うトランザクション管理情報バッファの初期値を算出するために，一つのトランザクション内で発生する更新情報の最大数を指定します。ただし，抽出定義のextract文にukey句を指定したときは，更新前データを格納する更新情報数を考慮して，2倍にして計算してください。

トランザクション管理情報バッファの初期値は，maxtranオペランドで指定する同時実行最大トランザクション数とmaxtrandataオペランドで指定するトランザクション内最大更新情報数の積で内部的に算出します。maxtranオペランドの指定値とmaxtrandataの指定値の積が89000000以内になるように指定してください。トランザクション管理情報バッファのサイズについては，「4.6.4　送信方法の設計」を参照してください。

readbufnum＝送信用の抽出情報キューI/Oバッファ数

　　〜〈符号なし整数〉((1〜255))《1》

更新情報の送信時に，更新情報を抽出情報キューファイルから読み込むときに使う，送信用の抽出情報キューI/Oバッファの数を指定します。送信用の抽出情報キューI/Oバッファのサイズは，抽出環境定義のquiosizeで指定します。送信用の抽出情報キューI/Oバッファについては，「4.6.4　送信方法の設計」を参照してください。

editbufsize＝更新情報編集バッファサイズ

　　〜〈符号なし整数〉((1〜2097151))《300》（単位：KB）

抽出情報キューファイルから読み出した更新情報を，反映側システムが受信できる送信形式に編集するために使う更新情報編集バッファのサイズを指定します。

更新情報編集バッファのサイズについては，「4.6.4　送信方法の設計」を参照してください。

なお，このオペランドの指定値を大きくすると通信回数を削減できます。sendintvlオペランドで指定した時間内に抽出情報キューファイルに書き込まれるデータ量（更新情報量）より大きい値を指定することを推奨します。

抽出情報キューファイルに書き込まれるデータ量を計算する場合は，hdestateコマンドを定期的に実行し，Queue write positionが示すオフセット情報の増加量を計測してください。

prg_eventno＝イベント番号

　　〜〈符号なし整数〉((0〜255))

送信プロセスが複数のBESにわたる分割表に対するPURGE TABLEの更新情報を検知したときに，反映側システムに送信するイベントのイベント番号を指定します。指定するイベント番号によって，送信プロセスの動作が異なります。イベント番号と送信プロセスの動作を次に示します。

指定するイベント番号

送信プロセスの動作

指定なし

該当するPURGE TABLEを無視して，送信処理を続けます。

0

反映側システムに正常停止ログを送信した後，送信処理を終了します（送信プロセス停止）。

上記以外

反映側システムにprg_eventnoオペランドに指定した番号のイベントを送信します。イベントを送信した後は，送信処理を続けます。

int_trc_getv＝ true｜false

このノード上（共通定義部　commondefのとき）又はバックエンドサーバ上（個別定義部　besdefのとき）の送信プロセスについての稼働トレースを取得するかどうかを指定します。

true

送信プロセスごとの稼働トレースを取得します。

false

送信プロセスごとの稼働トレースを取得しません。

このオペランドは，抽出システム定義のint_trc_lvlオペランドの第2パラメタにncを指定したときだけ有効になります。

queue_read_wait_interval＝送信プロセスの抽出情報キューファイル読み込み間隔

　　〜〈符号なし整数〉((100〜60000))《2000》（単位：ミリ秒）

送信プロセスによる送信制御時に，抽出情報キューファイルの終端を検知してから次回の読み込みを再開するまでの間隔を指定します。

このオペランドの値を小さくすれば，抽出情報キューファイルの終端を検知した後の待ち時間が短くなるので，送信処理の即時性を向上させることができます。

ただし，値を小さくするとCPUの利用率が高くなるため，逆に性能が悪くなる可能性があります。このため，更新処理の発生頻度やCPUの性能を考慮した上で値を指定する必要があります。

recvwatchtime＝データ受信用回線監視時間

　　〜〈符号なし整数〉((1〜35791394))《10》（単位：分）

抽出−反映間の回線監視時間を指定します。このオペランドに指定した時間内に応答がない場合，回線をクローズし，コネクション確立をリトライします。

このオペランドの指定値を小さくすると，回線障害を早期に検出できるようになります。しかし，指定値を小さくし過ぎると次のような場合に，不要に回線の切断及び再接続を行うことになるため，設定値を調節する必要があります。

反映システムの負荷が高く，送信データを反映情報キューファイルに格納するのに時間が掛かる場合

送信環境定義内のeditbufsizeオペランドの指定値が大きく，反映情報キューファイルに対する1回の書き込み量が大きい場合

通信回線の負荷が高く，反映側からの応答に時間が掛かる場合

send_delay_limit_time＝送信滞留時間しきい値

　　〜〈符号なし整数〉((0〜86400))《0》（単位：秒）

更新情報がシステムログファイルに格納された時刻と，更新データが送信されて反映側DBMSで受信が完了した時刻との差（送信滞留時間）のしきい値を指定します。送信滞留時間が，ここで指定したしきい値よりも大きくなった場合，警告メッセージが出力されます。

送信環境定義のqueue_read_wait_intervalオペランドやsendintvlオペランドの指定値も，滞留時間に考慮する必要があります。なお，0を指定した場合，送信プロセスでの滞留監視機能は無効になります。

注意

このオペランドは，レプリケーション対象となる更新量や，送信間隔，反映間隔などを考慮した上で，値を調整してください。初めは，15分（900秒）を目安に設定することをお勧めします。

運用例

送信処理を遅らせて開始する場合の運用例を次の図に示します。

図5‒6　送信処理を遅らせて開始する場合の運用例

例では，8時〜17時まで抽出処理だけを実行し，17時以降から送信処理を開始しています。このような運用環境下で送信滞留時間を監視する場合，更新データが反映システムに9時間送信されないで，滞留したままとなるため，送信滞留時間しきい値に9時間分を足す必要があります。

reflect_mode＝ server｜uap

送信先の反映側Datareplicatorで，反映トランザクション同期機能を使用するかどうかを指定します。

server

反映トランザクション同期機能を使用しない場合に指定します。

uap

反映トランザクション同期機能を使用する場合に指定します。

このオペランドにuapを指定する場合，eventsyncオペランドを指定する必要があります。また，overwriteオペランドにfalseを指定する必要があります。

eventsync＝同期イベントコード

　　〜〈符号なし整数〉((1〜128))

同期イベントのイベントコードを指定します。

このオペランドを指定する場合，reflect_modeオペランドにuapを指定する必要があります。

このオペランドには，eventcntresetオペランド及びprg_eventnoオペランドに指定するイベントコードとは異なる値を指定してください。同じ値を指定するとエラーになります。

eventcntreset＝送信データ件数リセットイベントコード

　　〜〈符号なし整数〉((1〜128))

送信データ件数をリセットするためのイベントコードを指定します。抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicatorでリセットを同期させる場合，反映環境定義のeventcntresetオペランドと同じ値にする必要があります。

5.5　抽出定義

抽出側Datareplicatorの抽出，送信処理に必要な情報を定義します。

5.5.1　構造と形式

(1)　構造

抽出定義の構造を「図5-7　抽出定義の構造」に，抽出定義の内容と繰り返し指定できる指定数を「表5-7　抽出定義の内容と指定数」に示します。

図5‒7　抽出定義の構造

表5‒7　抽出定義の内容と指定数

定義名

定義文

指定数

内容

抽出定義文

extract文

1〜4096

抽出対象にする表，列，マッピングキーを定義します。

送信定義文

send文

0〜4096

更新情報の送信先を定義します。

(2)　形式

/* 抽出定義文 */

{{ extract 認可識別子.表識別子（｛ 列名〔{{，列名 }}…〕｜＊ ｝）

　　　to　更新情報名

　　　｛key｜ukey｝（列名〔{{，列名 }}…〕）〔check ｛not_null_unique｜unique｜none｝〕}}…

/* 送信定義文 */

〔{{ send　送信先識別子　from　更新情報名

　　〔 where　列名｛比較演算子　定数｜in（定数〔，定数〕…）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜flike（比較開始位置，定数）｝

　　 〔 and　列名｛比較演算子　定数｜in（定数〔，定数〕…）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜flike（比較開始位置，定数）｝〕〕

}}…〕

；

5.5.2　定義内容の変更

定義内容を変更する場合には，次のように操作してください。抽出側Datareplicatorが異常終了している場合には，一度正常開始してから定義内容を変更してください。

抽出側Datareplicatorを正常終了します。

テキストエディタで定義内容を変更します。

抽出側システムでhdeprepコマンドを実行します。

抽出側Datareplicatorを正常開始します。

5.5.3　抽出定義文

データ連動の対象にする表の抽出条件を定義します。

(1)　形式

{{ extract 認可識別子.表識別子（｛ 列名〔{{，列名 }}…〕｜＊ ｝）

　　　to　更新情報名

　　　 key｜ukey（列名〔{{，列名 }}…〕）〔check ｛not_null_unique｜unique｜none｝〕}}…

(2)　オペランドの説明

extract　認可識別子.表識別子（｛ 列名〔{{，列名 }}…〕｜＊ ｝）

抽出する表とその表から抽出する列を指定します。

一つの抽出条件に対して，一つのextract文を指定します。一つのextract文で指定できる認可識別子.表識別子は1種類だけです。

一つの表を複数の抽出条件で抽出する場合には，複数のextract文を指定します。一つのextract文で指定できる列名は，4000個までです。

認可識別子.表識別子

指定する列が含まれている表の，認可識別子.表識別子を指定します。指定する表は実表でなければなりません。

　認可識別子

更新情報を抽出する表の，認可識別子を指定します。

　表識別子

更新情報を抽出する表の，表識別子を指定します。

列名

抽出する列名を指定します。列名は，最大4000列 指定できます。

繰返し列は，要素を指定しないときにだけ指定できますが，配列列は指定できません。

同じ列名を重複して指定することもできます。ただし，key句で指定する列名は，重複して指定できません。extract文で指定した列の順序が，更新情報のフィールドの順序になります。更新情報のフィールドとは，更新情報中にあり，抽出したHiRDBのフィールドを格納するための領域を指します。

＊

＊を指定すると，抽出対象表のすべての列は，並び順を変えないでそのまま抽出されます。

to　更新情報名

　　〜〈1〜8文字の記号名称〉

抽出した更新情報に対する更新情報名を指定します。

更新情報名は，抽出定義中のすべての抽出文で一意に指定してください。

｛key｜ukey｝（列名〔{{，列名 }}…〕）

マッピングキーにする列名を指定します。更新される可能性があるかどうかで，key句かukey句にするかを決定します。

マッピングキーにできる列のデータ型については，「4.3.3(1)　抽出側DBがHiRDBの場合のマッピングキー」を参照してください。

key　列名

マッピングキーにする列名を指定します。key句で指定した列に対しては，更新しないでください。

ukey　列名

更新される可能性があるマッピングキーにする列名を指定します。

なお，マッピングキーが更新されるとデータ連動回復機能は使用できません。

列名は，抽出側及び反映側のHiRDBのバージョンが09-50以降の場合は最大64個，その他の場合は最大16個指定できます。ただし，同じ列名を重複して指定できません。

指定する列名は，extract文で指定されている列名でなければなりません。extract文で＊を指定している場合は，抽出対象表の構成列のどれかを指定してください。

check ｛not_null_unique｜unique｜none｝

マッピングキー列に対するユニークチェックを行うときの条件を指定します。ユニークチェックの内容を次の表に示します。条件を満たしていなかった場合，抽出定義プリプロセス処理で定義エラーが発生します。この句を省略した場合は，hdeprepコマンドの-kオプションの指定に従ってチェックされます。

表5‒8　ユニークチェックの内容

チェック項目

チェック内容

インデクス種別

次のどれかのインデクス種別であること。

ユニークインデクス

ユニーククラスタインデクス

プライマリインデクス

プライマリクラスタインデクス

インデクス構成列

マッピングキー構成列だけであること。

not_null_unique

抽出対象表に対して，「表5-8　ユニークチェックの内容」の内容を満たすインデクスが定義されていること，及びそのインデクスの構成列がNOT NULL属性であることを確認します。

unique

抽出対象表に対して，「表5-8　ユニークチェックの内容」の内容を満たすインデクスが定義されていることを確認します。NULL値に関するチェックは行わないため，データの一意性は抽出側DBを更新するユーザプログラムなどで保証する必要があります。

none

チェックを行いません。データの一意性は抽出側DBを更新するユーザプログラムなどで保証する必要があります。

(3)　注意

key句を指定した場合は，extract文にマッピングキー以外の列も指定してください。key句を指定したマッピングキーは更新されないため，マッピングキー列だけを指定すると抽出できません。ukey句を指定した場合は，extract文にマッピングキー列だけを指定することもできます。

null値データの抽出はできます。

認可識別子，表識別子，列名，更新情報名及び送信先識別子は大文字と小文字を区別して認識します。

認可識別子，表識別子，列名，更新情報名及び送信先識別子で抽出側Datareplicatorの予約語と同じ名称を指定する場合，名称を「 " 」（ダブルクォーテーション）で囲んで指定してください。抽出側Datareplicatorの予約語については，「付録B　Datareplicator定義の予約語」を参照してください。

extract文で指定する列名には，マッピングキーになる列名を重複して指定できません。

key句を指定しているときにマッピングキーを更新すると，更新後のデータをキーとして反映側で処理されるため，反映処理でエラー（キーが一致するデータなし）又は意図したものとは異なる行に対して反映が実行されることになります。マッピングキーは更新しないでください。

5.5.4　送信定義文

抽出側DBから抽出した更新情報を，送信先識別子ごとに選択して送信するための定義をします。送信文は省略できます。送信文の指定方法によって，送信先へ送信される更新情報は異なります。送信文の指定と送信される更新情報を次の表に示します。

表5‒9　送信文の指定と送信される更新情報

送信文の指定

送信される更新情報

送信文で指定した送信先

送信文で指定していない送信先

送信文の指定なし（全省略）

−

全送信先に，すべての更新情報名の更新情報が送信されます。

一部の送信先に対して送信文を指定

送信文に指定した更新情報名の更新情報だけが送信されます。

すべての更新情報名の更新情報が送信されます。

すべての送信先に対して送信文を指定

−

(1)　形式

〔{{ send　送信先識別子　from　更新情報名

　　〔 where　列名｛比較演算子　定数｜in（定数〔，定数〕…）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜flike（比較開始位置，定数）｝

　　 〔 and　列名｛比較演算子　定数｜in（定数〔，定数〕…）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜flike（比較開始位置，定数）｝〕〕

}}…〕

(2)　オペランドの説明

send　送信先識別子

　　〜〈1〜8文字の記号名称〉

抽出システム定義で指定した送信先識別子の中から，更新情報の送信対象にする送信先識別子を指定します。

from　更新情報名

　　〜〈1〜8文字の記号名称〉

send句で指定した送信先識別子への送信対象にする更新情報名を，抽出文で指定した更新情報名の中から指定します。

更新情報名の先頭文字列が同じである複数の更新情報名を同一の送信先に送信する場合，半角の「%」によって前方一致指定で指定できます。半角の「%」は，0文字以上の任意の文字列を示します。

（例）前方一致指定の例

ABC%

上記の指定の場合，ABC，ABCAA，ABCABCなど先頭の3文字がABCの更新情報名が，送信の対象になります。

where句

where句を指定すると，指定した条件に一致した更新情報だけを送信できます。where句に指定する内容について説明します。

列名

送信対象とする更新データのマッピングキー列を指定します。ただし，選択条件列として指定できるマッピングキー列の属性は，次の表に示す属性に限ります。マッピングキー以外の列，又は次の表の属性以外の列を指定すると，定義エラーになります。

表5‒10　選択条件に指定できるマッピングキー列属性

列属性

長さ，精度

位取り

指定できる長さ

char(n)

n≦255

−

1≦n≦255

mchar(n)

n≦255

−

1≦n≦255

nchar(n)

n≦127

−

1≦n≦127

varchar(n)

n≦255

−

1≦n≦255

mvarchar(n)

n≦255

−

1≦n≦255

nvarchar(n)

n≦127

−

1≦n≦127

[large] decimal(m,n)

1≦m≦38

0≦n≦38

1≦m≦38，m≧n

integer

4バイト

−

4バイト

smallint

2バイト

−

2バイト

比較演算子

比較演算子として，次の6種類が指定できます。

＝，＜＞，＞，＞＝，＜，＜＝

定数

選択条件で比較する定数を指定します。選択条件に指定できる定数を「表5-11　選択条件に指定できる定数」に，選択条件列の属性と定数との関連を「表5-12　選択条件列属性と定数との関連」に示します。

表5‒11　選択条件に指定できる定数

定数種別

説明

指定例

文字列定数

アポストロフィで囲んだ文字列。

文字列定数としてアポストロフィを指定するときは，二つ続けて指定することで1文字のデータとして認識されます。1から255バイトまで指定できます。

'AB''CD'

'日本'

真数定数

又は符号なし整数

符号（＋，−），数字，小数点から構成される文字列。

10進数で29けたまで指定できます。

−100

12.3

表5‒12　選択条件列属性と定数との関連

列属性

定　数

文字列定数

真数定数 又は符号なし整数

char(n)

○※1

×

mchar(n)

○※1

×

nchar(n)

○※1

×

varchar(n)

○※2

×

mvarchar(n)

○※2

×

nvarchar(n)

○※2

×

[large] decimal(m,n)

×

○

integer

×

○※3

smallint

×

○※4

（凡例）

○：指定できる定数

×：指定できない定数

注※1

n＜文字列定数長の場合：

定義エラー。

n＞文字列定数長の場合：

文字列定数に空白文字を補い，列長と同じ長さに調整後，比較します。文字集合指定がある列の場合は，補う空白文字はその列の文字集合の空白文字となります。文字集合指定がない列の場合は，抽出システム定義のdblocaleオペランドに指定したロケールの空白文字となります。また，ncharの場合は2バイトコードの空白文字を付けます。nchar属性列に対して奇数バイトの文字列定数を指定すると定義エラーになります。

注※2

n＜文字列定数長の場合：

定義エラー。

n＞文字列定数長の場合：

文字列定数長の分だけ左側から比較し，結果が等しければさらに文字列長を比較します。

注※3

−2147483648から2147483647までの整数値だけが指定できます。そのほかは定義エラーになります。

注※4

−32768から32767までの整数値だけが指定できます。そのほかは定義エラーになります。

in（定数〔，定数…〕）

選択条件列データが，右辺で指定した定数のどれかと一致した場合に，真と判定する条件を指定します。この条件で指定できる定数は，最大16個です。指定する定数については，比較演算子の場合に指定する定数の仕様に従います。

flike（比較開始位置，定数）

文字列属性の部分一致判定をする条件を指定します。選択条件列データに対して，比較開始位置から始まる文字列が定数と一致した場合に真と判定されます。比較開始位置の指定範囲は0から254までです。指定する定数については，比較演算子の場合に指定する文字列定数の仕様に従います。ただし，比較時に定数に対して空白文字は付けられません。

選択条件列の定義長が（比較開始位置＋定数長）よりも短い場合は，定義エラーになります。また，選択条件列が可変長属性の場合，選択条件列の実データ長が（比較開始位置＋定数長）よりも短い場合は，偽と判定されます。

(3)　注意

同一の送信先識別子，更新情報名の送信文を複数指定した場合は，定義エラーになります。

抽出文で定義した各更新情報名に対して，少なくとも一つ以上の送信先が対応するように定義してください。送信先が特定できない更新情報が存在する場合は，定義エラーになります。

where句に指定できる選択条件の数は，最大256個です。

from句で更新情報名を前方一致指定で指定している場合は，where句を指定できません。

from句で，同一の抽出対象表より複数の抽出（複数の更新情報名を定義）する更新情報名を指定している場合は，where句は指定できません。

where句で，文字集合指定のある列を選択条件にした場合，大小比較の結果は，該当する列の文字集合内での大小関係によって決まります。

選択条件列データがnull値の場合は，判定結果は偽になります。

send文に指定した更新情報名を定義したextract文でukey句を指定している場合は，更新前データで条件判定します。そのため，送信条件に指定したマッピングキー列に対して送信条件に該当しない値に更新をすると，送信先データが送信対象外のキーに更新されてしまいます。更新されたデータは不当になって，更新後の値に対応する送信先に，あるべきデータが存在しないという矛盾状態になります。

送信条件に指定したマッピングキー列を送信条件の範囲外の値に更新する場合は，単純にUPDATEを実行するのではなく，DELETEとINSERTを実行してデータの存在の整合を取る必要があります。

5.6　抽出側HiRDBの定義

HiRDBのデータベースからデータを抽出する場合は，抽出側HiRDBの定義に，抽出側Datareplicatorを使うために必要な情報を定義します。

抽出側Datareplicatorを使うために必要なHiRDBの定義を次の表に示します。HiRDBの定義の記述形式とこのほかのHiRDBの定義については，マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

表5‒13　抽出側Datareplicatorを使うために必要なHiRDBの定義

定義名

記述形式

オペランド

内容

再開始時の変更可否

システム共通定義

set形式

pd_rpl_init_start

抽出側HiRDBでのデータ連動の開始方法を指定します。

×

pd_log_rpl_no_standby_file_opr

システムログファイルがスワップできなかった場合の，データ連動に対する処置を指定します。

○

ユニット制御情報定義

set形式

pd_rpl_hdepath

抽出側Datareplicatorで使うディレクトリ名を指定します。

×

（凡例）

○：HiRDBの再開始時にオペランドを変更できます。

×：HiRDBの再開始時にオペランドを変更できません。

5.6.1　システム共通定義

(1)　形式

　　　　：

〔 set　pd_rpl_init_start＝ Y｜N 〕

〔 set　pd_log_rpl_no_standby_file_opr＝ stop｜continue 〕

　　　　：

(2)　オペランドの説明

pd_rpl_init_start＝ Y｜N

HiRDB Datareplicator連携を，HiRDB開始時から開始するかどうかを指定します。

Y

HiRDB開始時から，HiRDB Datareplicator連携を開始します。Y指定時は，HiRDB Datareplicator連携に必要なデータ連動情報が，HiRDB開始時からシステムログに出力されます。

N

HiRDB開始時からは，HiRDB Datareplicator連携を開始しません。N指定時に，HiRDB Datareplicator連携を開始したい場合には，HiRDBのpdrplstartコマンドを使ってください。pdrplstartコマンド指定時の運用方法については，「6.5　抽出側HiRDBの運用」を参照してください。

pd_log_rpl_no_standby_file_opr＝ stop｜continue

HiRDB Datareplicator連携を実行している場合に，抽出側Datareplicatorでのシステムログの抽出が完了していないために，すべてのシステムログファイルがスワップ先にできない状態でスワップ要求が発生した場合のHiRDB Datareplicator連携に対する処置を指定します。

このオペランドは，pd_rpl_init_start＝Y又はpdrplstartコマンドを使って，HiRDB Datareplicator連携を実行している場合にだけ有効です。

このオペランドは，HiRDB/パラレルサーバの場合のフロントエンドサーバ，及びディクショナリサーバに対しては無効になります。

stop

HiRDBのユニットを強制停止します。

強制停止したHiRDBのユニットを再開始する場合の運用方法については，「6.5　抽出側HiRDBの運用」を参照してください。

continue

HiRDB Datareplicator連携を中止して，HiRDBでの処理だけを続行します。この場合，データ連動の対象になっている抽出側DBと反映側DBとの間で不整合が発生するため，反映側DBの再作成が必要です。反映側DBの再作成については，「6.5　抽出側HiRDBの運用」を参照してください。

5.6.2　ユニット制御情報定義

(1)　形式

　　　　：

set　pd_rpl_hdepath ＝ 抽出側Datareplicator運用ディレクトリ名

　　　　：

(2)　オペランドの説明

pd_rpl_hdepath＝抽出側Datareplicator運用ディレクトリ名

　　〜〈パス名〉

抽出側Datareplicatorが使うディレクトリ名を指定します。抽出側Datareplicatorの，環境変数HDEPATHで指定したディレクトリ名を指定してください。

このオペランドを指定していないと，HiRDB Datareplicator連携機能は使えません。このオペランドは，システム共通定義でのpd_rpl_init_start＝Y指定又はpdrplstartコマンドの指定によって，HiRDB Datareplicator連携を実行している場合にだけ有効です。

5.7　二重化定義（抽出側）

5.7.1　二重化定義（抽出側）の形式と説明

抽出側システムの二重化定義で使用する論理ファイル名と物理ファイル名の対応を定義します。

(1)　形式

{{ logical_file ＝ 論理ファイル名
    physical_file_a ＝ 物理ファイル名1
    physical_file_b ＝ 物理ファイル名2
# コメント行
}}
　　　：

定義文の1行の長さは半角1,024文字以内です。コメントを記述する場合は，行の先頭に「#」を記述してください。

(2)　オペランドの説明

logical_file ＝ 論理ファイル名

二重化するファイルの論理ファイル名を指定します。ファイルごとの論理ファイル名を次に示します。

対象システム

定義ファイル

論理ファイル名

抽出側システム

抽出マスタステータスファイル

mststatus

抽出サーバステータスファイル

sts_サーバ名

抽出情報キューファイル

抽出環境定義に指定した名称_サーバ名

データ連動用連絡ファイル

hde_サーバ名

論理ファイル名を重複して定義した場合は，定義解析エラーが発生します。また，抽出環境定義ファイル中にない論理ファイル名称を定義した場合，その論理ファイル名に関する定義は無視されます。

physical_file_a ＝ 物理ファイル名1，physical_file_b ＝ 物理ファイル名2

〜((1〜125))（単位：バイト）

logical_fileで指定した論理ファイルを構成する物理ファイル名を絶対パスで指定します。データ連動用連絡ファイルを二重化する場合，物理ファイル名1，又は物理ファイル名2のどちらか一方に論理ファイル名を指定してください。物理ファイル名を重複して定義した場合は，定義解析エラーが発生します。キャラクタ型スペシャルファイルを使用する場合，ノード間で名称が重複しないようシンボリックリンクを作成して，すべての物理ファイル名を一意の名称にしてください。

5.8　反映システム定義

反映システム定義では，反映側Datareplicatorの稼働環境についての情報を定義します。

5.8.1　形式

〔 set　hdsid＝反映側Datareplicator識別子 〕

〔 set　hirdbusr＝HiRDB接続認可識別子〔 /パスワード 〕〕

〔 set　protocol1＝ tcp｜osi 〕※1

〔 set　protocol2＝ tcp｜osi 〕※1

set　dsid001＝データ連動識別子

〔 …〔 set　dsid128＝データ連動識別子〕〕※2

set　refenv001＝"反映環境定義ファイル名"

〔 …〔 set　refenv128＝"反映環境定義ファイル名" 〕〕※2

〔 set　hdsservice＝サービス名 〕

〔 set　reflect_tselector＝Tセレクタ 〕※1

〔 set　hirdb_audit_trail＝ all｜uoc｜none_cont｜none_stop 〕

〔 set　keepalive＝ true｜false 〕

〔 set　errfilesz＝反映エラー情報ファイルサイズ 〕

〔 set　syslogout＝ true｜false 〕

〔 set　syslog_message_suppress＝メッセージ番号〔，メッセージ番号〕…〕

〔 set　dblocale＝｛ sjis｜euc｜utf-8｜unknown ｝〕

〔 set　msglocale＝｛ english｜sjis-japanese｜euc-japanese ｝〕

〔 set　discintvl＝disconnect発行間隔 〕

〔 set　info_message_out＝ nosuppress｜suppress 〕

〔 set　except_suppress＝メッセージ番号〔，メッセージ番号〕… 〕

〔 set　commitment_method＝ fxa_none｜fxa_sqle 〕

〔 set　int_trc_lvl＝稼働トレース取得レベル〔，稼働トレース取得範囲〕〕

〔 set　int_trc_filesz＝稼働トレースファイルのサイズ 〕

〔 set　int_trc_rintvl＝稼働トレース情報取得間隔 〕

〔 set　int_trc_unit＝ system｜process 〕※3

〔 set　int_trc_output_path＝稼働トレースファイル出力先 〕※3

〔 set　use_convertlib＝ true ｜false 〕※3

〔 set　ref_wait_interval＝反映プロセスの反映情報キューファイル読み込み間隔 〕

〔 set　commit_wait_time＝ COMMIT発行間隔 〕

〔 set　file_dupenv＝二重化定義ファイル名 〕

〔 set　syncgroup001＝同期反映グループ名，データ連動識別子〔{{，データ連動識別子}}… 〕〕

〔 set　syncgrp_discintvl＝ disconnect発行待ち時間 〕

〔 set　syncwait_limit_tran_count＝同期待ち限界トランザクション数 〕

〔 set　syncwait_limit_time＝同期待ち限界時間 〕

〔 set　reflect_counter_reset= true ｜false 〕

注※1

OSIプロトコルで通信を実行する場合に指定します。ただし，このオペランドはHP-UX版Datareplicator（IPF版は除きます）だけで有効です。

注※2

Windows版Datareplicatorではデータ連動識別子とそれに対応する反映環境定義ファイルは1〜63個までなので，dsid064〜dsid128とrefenv064〜 refenv 128オペランドは指定できません。これらのオペランドを指定するとエラーになります。

注※3

Windows版Datareplicatorのときにだけ指定できます。UNIX版Datareplicatorのときに，このオペランドを指定するとエラーになります。

5.8.2　定義内容の変更

定義内容を変更する場合には，次のように操作してください。

反映側Datareplicatorを終了します。

初期開始をする場合は，終了モードは正常終了，即時終了，又はイベント終了にする必要があります。反映側Datareplicatorが異常終了している場合には，一度正常開始してから定義内容を変更してください。

テキストエディタで定義内容を変更します。

次の表に示す，変更後の定義内容が有効になる開始モードで開始します。

表5‒14　反映システム定義の変更後の定義内容が有効になる開始モード

オペランド名

変更後の定義内容が有効になる開始モード

初期開始※1

部分初期開始※1

正常開始※1

hdsid

○

−

−

hirdbusr

○

○

○

protocol1

○

−

−

protocol2

○

−

−

dsidxxx※2

○

○

−

refenvxxx※2

○

○

−

hdsservice

○

○

○

reflect_tselector

○

○

○

hirdb_audit_trail

○

○

○

keepalive

○

○

○

errfilesz

○

○

○

syslogout

○

○

○

syslog_message_suppress

○

○

○

dblocale

○

−

−

msglocale

○

○

○

discintvl

○

○

○

info_message_out

○

○

○

except_suppress

○

○

○

commitment_method

○

−

−

int_trc_lvl

○

○

○

int_trc_filesz

○

○

○

int_trc_rintvl

○

○

○

int_trc_unit

○

○

○

int_trc_output_path

○

○

○

use_convertlib

○

○

○

ref_wait_interval

○

○

○

commit_wait_time

○

○

○

file_dupenv

○

−

−

syncgroup001

○

−

−

syncgrp_discintvl

○

○

○

syncwait_limit_tran_count

○

○

○

syncwait_limit_time

○

○

○

reflect_counter_reset

○

○

○

（凡例）

○：対応する動作によって変更内容が有効になることを示します。複数の動作に対して記載されている場合は，どれか一つの動作を実行することで変更内容が有効になることを示します。

−：該当しません。

注※1

反映側Datareplicatorを起動するときの開始モードです。

注※2

xxxには，001〜128が対応します。正常開始する場合は，dsid001〜dsid128オペランドとrefenv001〜refenv128オペランドを変更しないでください。

5.8.3　オペランドの説明

hdsid＝反映側Datareplicator識別子

　　〜〈16進数字〉((00〜FF))《00》

複数の反映側Datareplicatorを動作させる場合には，反映側Datareplicatorを識別するための識別子を指定します。反映側Datareplicatorが一つだけの場合は，省略できます。

hirdbusr＝HiRDB接続認可識別子〔 /パスワード 〕

　　《反映側HiRDBの環境変数「PDUSER」の設定値》

反映側HiRDBへ接続するときに使う認可識別子とパスワードを指定します。

HiRDB接続認可識別子

　　〜〈1〜8文字の識別子〉

反映側HiRDBへ接続するときに使う認可識別子を指定します。不正な認可識別子を指定すると，エラーになります。

/パスワード

　　〜〈1〜28文字の記号名称〉

反映側HiRDBへ接続するときに使うパスワードを指定します。不正なパスワードを指定すると，エラーになります。また，「/パスワード」を省略すると，パスワードなしとして反映側HiRDBに接続します。

UNIX版の場合は，パスワードに「*」を指定すると，反映側Datareplicatorの起動時に，標準入力へのパスワードの入力要求があります。ここで入力したパスワードをそのまま使って，反映側HiRDBへ接続します。

Windows版の場合は，パスワードに「*」を指定すると，パスワードなしとして反映側HiRDBに接続します。

このオペランドで指定した内容については，大文字又は小文字を区別するために「"」で指定値を囲む必要はありません。「"」で指定値を囲んだ場合は，「"」もユーザID又はパスワードの一部として認識されるため，エラーとなります。

protocol1＝ tcp｜osi

抽出側システムとの通信プロトコルを指定します。

tcp

TCP/IPプロトコルで通信を実行します。

osi

OSIプロトコルで通信を実行します。

このオペランドは，HP-UX版Datareplicator（IPF版は除きます）だけで有効です。

protocol2＝ tcp｜osi

抽出側システムとの通信プロトコルを複数 使う場合に指定します。protocol1で指定した通信プロトコルと同じプロトコルを指定した場合は，protocol2は無視されます。

tcp

TCP/IPプロトコルで通信を実行します。

osi

OSIプロトコルで通信を実行します。

このオペランドは，HP-UX版Datareplicator（IPF版は除きます）だけで有効です。

dsid001＝データ連動識別子

… dsid128＝データ連動識別子

　　〜〈16進数字((00〜FF))，又は＊＊〉

dsidxxxには，反映処理の対象とする抽出側システムのデータ連動識別子を指定します。

データ連動識別子は，反映システム定義内で一意にしてください。

複数のデータ連動識別子をデータ連動の対象とする場合，dsid001〜dsid128オペランドに指定する001〜128の数字は，001から昇順に連続して指定してください。昇順に連続して指定していない場合は，正しい順序で指定されているオペランドまでが有効になります。

データ連動識別子に＊＊を指定すると，欠番として扱われ，このデータ連動識別子でのデータ連動（受信プロセスや定義サーバプロセスの起動）は行いません。

＊＊は複数のデータ連動識別子に指定できますが，すべてのdsidxxxに＊＊を指定した場合は，データ連動識別子が指定されてないものとして扱われます。

Windows版Datareplicatorではデータ連動識別子とそれに対応する反映環境定義ファイルは1〜63個までなので，dsid064〜dsid128オペランドは指定できません。これらのオペランドを指定するとエラーになります。

refenv001＝"反映環境定義ファイル名"

… refenv128＝"反映環境定義ファイル名"

　　〜〈1〜64バイトの〔パス名/〕ファイル名〉

refenvxxxには，反映処理の稼働環境を定義した反映環境定義ファイルの名称を，絶対パス名又は相対パス名で指定します。相対パス名で指定した場合は，$HDSPATH/相対パス名が絶対パス名に仮定されます。この場合，仮定された絶対パス名の長さが125バイト以下になるように指定してください。

ファイル名は，システムで一意になるようにしてください。

refenv001〜refenv128オペランドに指定する001〜128の数字は，dsid001〜dsid128オペランドと対応する必要があります。

dsid001〜dsid128に対応するrefenv001〜refenv128がない場合はエラーになります。また，refenv001〜refenv128に対応するdsid001〜dsid128がない場合は，対応していないrefenvは無視されます。

Windows版Datareplicatorではデータ連動識別子とそれに対応する反映環境定義ファイルは1〜63個までなので，refenv064〜 refenv 128オペランドは指定できません。これらのオペランドを指定するとエラーになります。

hdsservice＝サービス名

　　〜〈1〜64文字の識別子〉《hirdbds》

反映側Datareplicatorの通信エントリをservicesファイルに追加するときに指定したサービス名を指定します。

reflect_tselector＝Tセレクタ

　　〜〈2〜64けたの範囲の偶数けたの16進数字〉

protocol1又はprotocol2でosiを指定した場合に指定が必要になります。

反映側Datareplicatorと抽出側システムに割り当てたTセレクタを指定します。反映側Datareplicatorと抽出側システムで指定するTセレクタは同じでなければなりません。抽出側システムで指定するTセレクタが文字列の場合，16進文字列に変換したものを指定してください。

このオペランドは，HP-UX版Datareplicator（IPF版は除きます）だけで有効です。

hirdb_audit_trail＝ all｜uoc｜none_cont｜none_stop

監査証跡の取得対象になる操作（監査対象イベント）が発生した場合に，監査証跡を取得するかどうかを指定します。

監査対象イベントとなるのは，反映定義サーバプロセス，反映SQLプロセス，CONNECT処理以外の反映UOCプロセスです。反映UOCプロセスでは，HiRDBにアクセスする反映情報編集UOCに対してだけ，このオペランドが有効になります。なお，反映情報編集UOCを使用する場合に監査証跡を取得しないときは，必ず「8.1.6(7)　反映処理に関する監査証跡を取得しない場合の注意」を参照してください。

all

反映側Datareplicatorの処理による監査証跡を取得します。

uoc

反映情報編集UOCの処理による監査証跡を取得します。

none_cont

監査証跡を取得しません。ただし，反映情報編集UOCで，KFRB00864-W，又はKFRB03094-Wメッセージが出力された場合は，その後の監査証跡を取得して処理を続行します。

none_stop

監査証跡を取得しません。ただし，反映情報編集UOCで，KFRB00865-E，又はKFRB03094-Wメッセージが出力された場合は，処理を停止します。

反映側Datareplicatorの処理による監査証跡取得のオーバヘッドを抑止したい場合は，none_cont，又はnone_stopを指定することをお勧めします。

keepalive＝ true｜false

ソケットにキープアライブオプションを設定するかどうかを指定します。

true

キープアライブオプションを設定します。

false

キープアライブオプションを設定しません。

protocol1オペランド又はprotocol2オペランドでosiを指定した場合には，keepaliveオペランドの指定は無効になります。

errfilesz＝反映エラー情報ファイルサイズ

　　〜〈符号なし整数〉((1〜2097151))《16》（単位：KB）

反映エラー情報ファイルの上限サイズを指定します。

syslogout＝ true｜false

反映エラー情報ファイルに出力される情報を，syslogファイルにも出力するかどうかを指定します。

true

反映エラー情報ファイルに出力される情報を，syslogファイルに出力します。

false

反映エラー情報ファイルに出力される情報を，syslogファイルに出力しません。

syslog_message_suppress＝メッセージ番号〔，メッセージ番号〕…

syslogファイル（Windowsの場合はイベントログ）への出力を抑止したいメッセージ番号を指定します。

メッセージ番号は64個まで指定できます。

同じメッセージ番号を重複して指定すると，1件目のメッセージ番号だけを有効にして，2件目以降の重複したメッセージ番号は無視されます。

このオペランドに指定したメッセージは，メッセージの重要度（E，W，I，Q）が何であっても，出力が抑止されます。

syslogファイル（又はイベントログ）にだけ出力されるメッセージは，このオペランドを指定しても出力されます。

dblocale＝｛ sjis｜euc｜utf-8｜unknown ｝

抽出側システムから送信された更新情報を，反映側システムの格納文字コードに変換するときの文字コードを指定します。また，反映定義解析でもこのオペランドで指定した文字コードで反映定義が記述されていると認識し，反映定義を解析します。

sjis

JIS8/シフトJISコード体系に更新情報を変換します。

euc

EUCコード体系に更新情報を変換します。ただし，コードセット3についてはSQLエラーになることがあります。

utf-8

UTF-8文字コード体系にデータを変換します。

unknown

文字コードを変換しません。UOCで文字コードを変換するときに指定します。unknownを指定した場合は，反映定義解析では，LANG環境変数の指定に従って次のように反映定義の文字コードを認識して，反映定義を解析します。

LANG=ja_JP.SJIS：JIS8/シフトJISコード体系

LANG=上記以外　：EUCコード

このオペランドの省略時仮定値は，OSによって異なります。次の表で確認してください。

OS

省略時仮定値

HP-UX版

sjis

AIX版

Windows版

Solaris版

euc

Linux版

Windows版Datareplicatorのときは，抽出側Datareplicatorが動作する文字コード体系はJIS8/シフトJISコード体系とUnicode体系だけなので，「sjis」，「utf-8」又は「unknown」のどれかを指定します。これ以外の値をdblocaleオペランドに指定するとエラーになります。

msglocale＝｛ english｜sjis-japanese｜euc-japanese ｝

反映側Datareplicatorが出力するメッセージの文字コードを指定します。

Windows版Datareplicatorの場合，english又はsjis-japaneseのどちらかを指定してください。euc-japaneseを指定するとエラーになります。

english

英文のメッセージを出力します。

sjis-japanese

JIS8/シフトJISコード体系で和文のメッセージを出力します。

euc-japanese

EUCコード体系で和文のメッセージを出力します。

discintvl＝disconnect発行間隔

　　〜〈符号なし整数〉((0〜65535))《180》（単位：秒）

反映処理が反映情報キューファイルに蓄積されている更新情報の終端を検知してから，反映側HiRDBに対してdisconnectを発行するまでの間隔を指定します。

0を指定した場合は，反映処理は更新情報の終端を検知しても，反映側HiRDBに対してdisconnectを発行しません。disconnectの発行契機は，commit_wait_timeオペランドと同じです。

info_message_out＝ nosuppress｜suppress

情報通知レベルのメッセージを，syslogファイル（Windowsの場合はイベントログ），及びエラー情報ファイルに出力しないようにするかどうかを指定します。

nosuppress

情報通知レベルのメッセージの出力を抑止しません。

suppress

情報通知レベルのメッセージの出力を抑止します。出力抑止の対象になるメッセージの番号は次のとおりです。

00100，00103，00104，02019，02020，02021，02022，03001，03002，03008，03009，03011，03012，03013，03022，03201，03202，03204，03209，03028，03058，03301，03302

except_suppress＝メッセージ番号〔，メッセージ番号〕…

　　〜〈5けたの符号なし整数〉

info_message_outオペランドにsuppressを指定して出力を抑止したメッセージのうち，抑止対象から除外してsyslogファイルやエラー情報ファイルに出力したいメッセージ番号を指定します。メッセージ番号は63個まで指定できます。

出力抑止の対象でないメッセージ番号を指定しても，無効になります（特に意味を持ちません）。同じメッセージ番号を重複して指定すると，1件目のメッセージ番号だけを有効にして，2件目以降の重複したメッセージ番号は無視されます。

このオペランドは，info_message_outオペランドにsuppressを指定したときだけ有効です。

commitment_method＝ fxa_none｜fxa_sqle

反映処理の同期点処理方式（1相コミット方式又は2相コミット方式）を指定します。反映処理の同期点処理方式の詳細については，「3.3.12　反映処理の同期点処理の指定」を参照してください。

なお，このオペランドを変更したときは，反映側Datareplicatorを初期開始してください。

fxa_none

同期点処理を1相コミット方式で実行します。反映先RDBMSがHiRDB以外のときは，この値以外を指定しても無視されて，1相コミット方式で同期点処理が実行されます。反映情報編集UOCを使用する場合，fxa_noneを指定してください。

fxa_sqle

反映SQLプロセスでの同期点処理を2相コミット方式で実行します。ただし，反映UOCプロセスでの同期点処理は，1相コミット方式で実行します。

反映トランザクション同期機能を使用する場合（syncgroup001オペランドを指定する場合）は，fxa_sqleを指定してください。

また，反映列に繰返し列を含む場合は，fxa_sqleを指定してください。

一つのHiRDBに対して複数の反映側Datareplicatorで2相コミット方式を使って反映するときは，反映側Datareplicator識別子に同じ値は指定できません。このようにして一つのHiRDBに反映すると，同期点処理を正常に実行できません。

[重要]

このオペランドにfxa_sqleを指定している場合，反映側Datareplicatorを初期化する前に，反映先HiRDBに未決着のトランザクションが残っていないことを必ず確認した後，初期化してください。

未決着のトランザクションが残っている場合は，pdcmt，もしくはpdrbkコマンドでトランザクションを決着させた後に初期化してください。

int_trc_lvl＝稼働トレース取得レベル〔，稼働トレース取得範囲〕

稼働トレースファイルで採取する項目を変更するときに，次に示す表の値を指定します。このオペランドを省略すると，すべての機能の共通情報（最小限必要な情報）だけを取得します。

稼働トレース取得レベルにnaを指定すると，稼働トレースは取得されません。さらに，稼働トレース取得範囲に指定した値は無視されます（ただし，構文エラーや指定範囲のエラーはチェックされます）。

稼働トレース取得レベルに指定する値

指定する値

取得する情報

共通情報

性能概要

性能詳細

p1

○

○

×

p2

○

○

○

na

×

×

×

int_trc_lvlオペランドを省略

○

×

×

（凡例）

○：採取します。

×：採取しません。

共通情報：開始・終了情報，エラー情報，プロセスレベルでの変局点を示す大まかなチェックポイント情報の総称。

注意

p2を指定したときは，稼働トレースファイルのサイズを大きく設定しておかないと，すぐにラップアラウンドして必要な情報が消えてしまうことがあります。また，トレース採取のためのオーバヘッドが大きくなることもあります。

稼働トレース取得範囲に指定する値

指定する値

取得する情報

MST（制御）

RCV（受信）

RFC（反映）

SQE（SQL実行）

c1

○

○

○

×

c2

○

○

×

○

c3

○

○

×

×

c4

○

×

○

○

c5

○

×

○

×

c6

○

×

×

○

c7

○

×

×

×

nc

○

×※

×※

×※

int_trc_lvlオペランドを省略又は稼働トレース取得範囲を省略

○

○

○

○

（凡例）

○：採取します。

×：採取しません。

注※

反映システム定義でncを指定したときは，反映環境定義のint_trc_getlオペランドの指定で稼働トレースを個別に取得できます。

int_trc_lvlオペランドの指定の目安

int_trc_lvlオペランドは，次のように指定することをお勧めします。

本番運用のとき

本番運用では，int_trc_lvlオペランドを省略することをお勧めします。

この指定で性能が出ないときは，一時的に稼働トレースのオペランドを変更して性能状況を見てください。このときint_trc_lvlオペランドの第1パラメタに「p1」又は「p2」，第2パラメタに「nc」を指定してから，特定の（性能が出ていない）機能にint_trc_getl又はint_trc_getvオペランドを指定します。int_trc_lvlオペランドの第1パラメタに「p2」を指定したときは，int_trc_fileszオペランドには余裕を持った値（1MB以上を推奨）を指定してください。

テスト運用のとき

テストの段階では，int_trc_lvlオペランドの第1パラメタに「p1」を指定して，第2パラメタを省略することをお勧めします。こうしておけば，性能の問題が起こったときにhdstrceditコマンドを実行していつでも稼働トレースを参照できます。コマンドの実行結果を参照して，HiRDBの表定義や反映グループ数をチューニングしてください。

より詳細な情報（SQLの実行単価など）が必要なときは，int_trc_lvlオペランドの第2パラメタを「p2」に変更してください。「p2」を指定したときは，int_trc_fileszオペランドには余裕を持った値（1MB以上を推奨）を指定してください。

int_trc_filesz＝稼働トレースファイルのサイズ

　　〜〈符号なし整数〉((32〜2097120))《128》（単位：KB）

稼働トレースファイル1個当たりの最大格納サイズを指定します。

int_trc_lvlオペランドにnaを指定すると，このオペランドを指定しても無視されます。

このオペランドに指定した値を32KBの単位で切り上げた値が，ファイル1個当たりの最大容量になります。そのため，指定する値は32の倍数にすることをお勧めします。

稼働トレースファイルは，2個のファイルを相互にスワップ/ラップしながら使います。

int_trc_unitオペランドにsystemを指定，または省略した場合

反映トレースファイル：

$HDSPATH/reftrc.trc1 と $HDSPATH/reftrc.trc2

int_trc_unitオペランドにprocessを指定した場合

表「反映側Datareplicatorの稼働トレースファイル名」を参照してください。

int_trc_rintvl＝稼働トレース情報取得間隔

　　〜〈符号なし整数〉((5〜30000))《50》（単位：ミリ秒）

稼働トレース情報を取得する間隔を指定します。

int_trc_lvlオペランドにnaを指定すると，このオペランドを指定しても無視されます。

稼働トレース情報取得間隔を小さくすると，欠落する稼働トレース情報は減らすことができますが，一秒当たりの監視回数が増加するため，CPU利用率は高くなります。

次の場合は，稼働トレース情報取得間隔を小さくしてください。

稼働トレース情報に欠落が発生している場合

稼働トレース取得レベルで，取得情報の多いレベルが指定されている場合

Datareplicatorの稼働頻度が高い（反映データが多い）場合

また，次の場合は，稼働トレース情報取得間隔を大きくしてください。

Datareplicatorの稼働頻度が低く（反映データが少なく），DatareplicatorによるCPU利用率を削減したい場合

int_trc_unit ＝ system｜process

稼働トレース収集方式を指定します。このオペランドは，Windows版Datareplicatorの場合だけ指定できます。

systemを指定すると，複数プロセスから同時に1つのファイルに書き込みを行うため，排他制御を行います。したがって，複数プロセスからの稼働トレース出力が集中すると，排他制御がボトルネックとなり，Datareplicator全体の処理性能が劣化することがあります。反映システム定義のint_trc_lvlオペランドにp2を指定し，かつ，反映プロセスが複数ある環境では，反映プロセス数に比例して性能劣化の度合いが大きくなる傾向があります。processを指定すると，プロセスごとに稼働トレースファイルを割り当てるため排他制御が不要となり，性能への影響を抑えることができます。

system

反映側Datareplicatorの全プロセスの稼働トレースを同一の稼働トレースファイルに出力します（全プロセス一括収集方式）。

process

反映側Datareplicatorの各プロセスの稼働トレースを別々の稼働トレースファイルに出力します（プロセス単位収集方式）。

processを指定した場合の稼働トレースファイル名を，表「反映側Datareplicatorの稼働トレースファイル名」に示します。稼働トレースファイルの出力先ディレクトリは，int_trc_output_pathオペランドに指定します。

表5‒15　反映側Datareplicatorの稼働トレースファイル名

プロセス名

稼働トレースファイル名

反映マスタプロセス

hdsmaster.trc1

hdsmaster.trc2

反映通信マスタプロセス

hdstcpmst.trc1

hdstcpmst.trc2

受信プロセス

hdstcpmst_データ連動識別子.trc1

hdstcpmst_データ連動識別子.trc2

（例：hdstcpmst_01.trc1）

反映定義サーバプロセス

hdsdefserv_データ連動識別子.trc1

hdsdefserv_データ連動識別子.trc2

（例：hdsdefserv_01.trc1）

反映プロセス※

hdsreflect_データ連動識別子_反映グループ名.trc1

hdsreflect_データ連動識別子_反映グループ名.trc2

（例：hdsreflect_01_trngroup.trc1）

反映SQLプロセス※

hdssqle_データ連動識別子_反映グループ名_SQL分割番号.trc1

hdssqle_データ連動識別子_反映グループ名_SQL分割番号.trc2

（例：hdssqle_01_trngroup_1.trc1）

SQL分割番号については，反映グループ定義にhavingまたはhashの指定がない場合は，1（固定）になります

反映UOCプロセス※

uoc_データ連動識別子_反映グループ名.trc1

uoc_データ連動識別子_反映グループ名.trc2

（例：uoc_01_uoc001.trc1）

注※

反映グループ名に¥が含まれる場合，¥を@に置き換えます。

int_trc_output_path＝稼働トレースファイル出力先

プロセス単位収集方式の稼働トレースファイルの出力先ディレクトリを絶対パス名または相対パス名で指定します。このオペランドは，Windows版Datareplicatorの場合だけ指定できます。相対パス名で指定した場合は，%HDSPATH%からの相対パスです。指定できる長さは，絶対パス名で125バイトまでとなります。125バイトを超えた場合，KFRB00916-Eメッセージを出力し，起動処理を停止します。

このオペランドは，int_trc_unitオペランドにprocessを指定した場合だけ有効です。

このオペランドで指定した稼働トレースファイル出力先ディレクトリは，Datareplicator起動までにユーザが作成してください。その際，Datareplcator管理者にはread権限とwrite権限を付与してください。Datareplicator起動時に指定したディレクトリがない場合，KFRB00865-Eメッセージを出力し，起動処理を中止します。

このオペランドを省略すると，%HDSPATH%/traceを仮定します。該当するディレクトリがない場合，反映マスタプロセス起動時にDatareplicatorがディレクトリを作成します。

稼働トレースファイルの合計最大サイズは次の式のとおりとなります。稼働トレースファイル出力先には，この値以上の空き容量のあるディレクトリを指定してください。

(int_trc_fileszオペランド指定値×(データ連動識別子数＋全反映グループ数＋1)×2)×2

use_convertlib＝ true｜false

コード変換を使って文字コードを変換するかどうかを指定します。

true

コード変換を使って文字コードを変換します。抽出側DBで次に示す文字コードを使用している場合にだけ有効になります。

・EBCDIK/KEIS78

・EBCDIK/KEIS83

・SJIS

コード変換がインストールされていない場合，trueを指定しても無効になります。

false

コード変換を使わないで文字コードを変換します。この場合，外字は変換されないで空白になります。外字を変換する場合には，hdsccnvedtコマンドで外字の変換方法を変更してください。

hdsccnvedtコマンドについては，「7.　コマンドの文法」のhdsccnvedtコマンドを参照してください。

use_convertlibオペランドは，Windows版Datareplicatorのときにだけ指定できます。UNIX版Datareplicatorのときは，指定しないでください。

ref_wait_interval＝反映プロセスの反映情報キューファイル読み込み間隔

　　〜〈符号なし整数〉((100〜60000))《5000》（単位：ミリ秒）

反映プロセスが，反映情報キューファイルの終端を検知してから次回の読み込みを再開するまでの間隔を指定します。

このオペランドの値を小さくすれば，反映情報キューファイルの終端を検知した後の待ち時間が短くなるので，反映処理の即時性を向上させることができます。

ただし，値を小さくするとCPUの利用率が高くなるため，逆に性能が悪くなる可能性があります。このため，更新処理の発生頻度やCPUの性能を考慮した上で値を指定する必要があります。

commit_wait_time＝COMMIT発行間隔

　　〜〈符号なし整数〉((0〜300))《30》（単位：秒）

反映プロセスが反映情報キューファイルの終端を検知してから，反映側HiRDBに対してCOMMITを発行するまでの間隔を指定します。

0を指定した場合は，反映情報キューファイルの終端を検知した時点でCOMMITを発行します。

このオペランドを指定又は省略すると，ref_wait_intervalオペランドで指定した間隔で反映情報キューファイルを読み込みながら，このオペランドの指定値を超えるまでCOMMITの発行を保留し，指定値を超えた時点でCOMMITを発行します。

したがって，ref_wait_intervalオペランドの指定値によっては，このオペランドで指定したとおりにCOMMITが発行されない場合があります。

なお，前回のCOMMITを発行してから反映情報キューファイルの終端を検知するまでに，反映情報キューファイルに更新情報が格納されなかった場合は，このオペランドの指定値を超えてもCOMMITを発行しません。

このオペランドの指定値を大きくすると，反映情報キューファイルの終端を検知してからCOMMITを発行するまでの時間が長くなるため，無排他検索時を除き，データを参照できる時間が短くなります。

このオペランドの指定値を小さくすると，COMMITを発行するまでの時間が短くなるため，データを参照できる時間が長くなりますが，送信間隔の指定によっては，COMMITを発行した直後に次のデータを受信して反映しなければならなくなります。その結果，COMMITを何回も発行することになり，スループットが低下する可能性があります。

したがって，このオペランドを指定する場合は，送信間隔が1分以内のときは，送信間隔の半分の値，送信間隔が1分以上のときは，デフォルト値を指定することをお勧めします。送信間隔が0の場合は，実際の送信間隔の平均値を考慮して指定してください。

なお，このオペランドの指定値を大きくする場合は，HiRDBクライアントの時間監視についての環境変数の値も，このオペランドの指定値より大きくなるように指定してください。

このオペランドの指定値が，discintvlオペランドの指定値より大きい場合は，discintvlオペランドの指定値に達した時点でCOMMITが発行されるので，このオペランドを指定する意味がなくなります。したがって，このオペランドを指定する場合は，discintvlオペランドの指定値より小さい値を指定してください。

ただし，このオペランドの指定値がdiscintvlオペランドの指定値より大きくても，エラーチェックはされません。

file_dupenv＝二重化定義ファイル名

　　〜〈1〜125バイトのファイル名〉

二重化定義ファイル名を絶対パス名，又は相対パス名で指定します。相対パス指定の場合は，反映側Datareplicator運用ディレクトリからの相対パスとします。

file_dupenvオペランドを省略した場合，二重化機能を使用しないものとして動作します。

syncgroup001＝同期反映グループ名，データ連動識別子〔｛，データ連動識別子｝〕…

反映トランザクション同期機能を使用する場合に指定します。

このオペランドを指定する場合は，commitment_methodオペランドにfxa_sqleを指定（反映処理の同期点処理方式を2相コミット方式に指定）してください。

同期反映グループ名

〜〈1〜8文字の記号名称〉

同期反映グループに付与する名称を指定します。

データ連動識別子

dsidxxxオペランドに指定したデータ連動識別子を指定します。dsidxxxオペランドにないデータ連動識別子，又は＊＊を指定した場合は，エラーになります。

データ連動識別子は重複して指定できません。

一つの同期反映グループで指定できるデータ連動識別子の最大数は，UNIX版Datareplicatorでは128，Windows版Datareplicatorでは63です。また，Windows版Datareplicatorでは，dsid064〜dsid128オペランドは指定できません。これらのオペランドを指定するとエラーになります。

このオペランドに指定するデータ連動識別子について，一部のオペランドの指定に制限があります。詳細は，「3.6.5　同期反映グループ」を参照してください。

syncgrp_discintvl＝ disconnect発行待ち時間

　　　〈符号なし整数〉((0〜65535))《180》（単位：秒）

反映トランザクション同期機能使用時に，disconnectを発行するまでの待ち時間を指定します。

commitが発行されてから指定した待ち時間が経過しても反映対象の更新情報がない場合，反映側HiRDBに対してdisconnectを発行します。

0を指定した場合は，反映処理は更新情報の終端を検知しても，反映側HiRDBに対してdisconnectを発行しません。

このオペランドは，同期反映グループに指定されているデータ連動識別子に対してだけ有効となります。

syncwait_limit_tran_count＝同期待ち限界トランザクション数

　　　〈符号なし整数〉((2〜65535))《4096》

同期反映グループに指定したデータ連動識別子の各反映プロセスが，1反映トランザクションとして処理できる抽出トランザクションの件数を指定します。

このオペランドに指定する値は，反映トランザクションがロールバックしても反映側HiRDBのシステムログファイルに収まる範囲で，かつ反映トランザクションが消費する排他資源数が反映側HiRDBの排他制御用プールサイズ内に収まる範囲とする必要があります。

オペランド指定値の範囲内に同期イベントが実行されない場合，KFRB03303-Eメッセージが出力されて，同期反映処理がエラー停止します。

syncwait_limit_time＝同期待ち限界時間

　　　〈符号なし整数〉((1〜65535))《180》（単位：秒）

同期反映グループに指定したデータ連動識別子の各反映プロセスが，反映トランザクション処理中に同期イベントを検知する前に反映情報キューファイルの終端を検知してから，次の更新情報を受信するまでの限界時間を指定します。

このオペランドに指定する値は，抽出側HiRDBで実行するhdeeventコマンドの実行間隔より長い時間を指定する必要があります。

オペランド指定値の範囲内に同期イベントが実行されない場合，KFRB03303-Eメッセージが出力されて，同期反映処理がエラー停止します。

reflect_counter_reset= true｜false

反映側システム起動時に反映処理数をリセットするかどうかを指定します。

true

反映側システム起動時に反映処理数をリセットします。

false

反映側システム起動時に反映処理数をリセットしません。

注意

反映側Datareplicator再起動時の反映方式が前回終了時の反映方式と異なっている場合，falseを指定してもリセットされます。前回終了時の反映方式と反映側システム再起動時の反映方式，及びリセット有無の関係について次に示します。

前回終了時の反映方式

再起動時の反映方式

リセットの有無

トランザクション単位

トランザクション単位

×

表単位

○

表単位

トランザクション単位

○

表単位

×※

（凡例）

　　○：リセットされます。

　　×：リセットされません。

注※　前回終了時とDatareplicator再起動時で，次の条件が異なる場合，反映処理件数がリセットされます。

　　・反映グループ名

　　・SQLプロセス数

　　・分割方式（キーレンジ分割，ハッシュ分割）

　　・キーレンジ分割の場合，キーレンジグループ数

　　・ハッシュ分割の場合，ハッシュ分割表のRDエリア数

　　　また，再起動時以外に反映処理件数がリセットされる条件を次に示します。

　　・イベントによって反映方式を切り替えた場合

　　・定義情報を変更して，反映プロセスを再起動した場合

5.9　反映環境定義

反映処理を実行するために必要な情報を定義します。複数のデータ連動識別子をデータ連動の対象とする場合，反映処理はデータ連動識別子ごとに実行するため，反映環境定義もデータ連動識別子ごとに必要になります。

5.9.1　形式

set　qufile001＝"反映情報キューファイル名"

set　qufile002＝"反映情報キューファイル名"

　　〔 …〔 set　qufile008＝"反映情報キューファイル名" 〕〕

set　queuesize＝反映情報キューファイルサイズ

〔 set　reffile＝"反映定義ファイル名" 〕

set　statsfile＝"反映ステータスファイル名"

set　statssize＝反映ステータスファイルサイズ

set　unreffile1＝"未反映情報ファイル名（プライマリ）"

set　unreffile2＝"未反映情報ファイル名（セカンダリ）"

〔 set　unreffilesz＝未反映情報ファイルサイズ 〕

〔 set　startmode＝｛ trn｜tbl｜spd ｝〕

〔 set　restartmode＝ initial｜continue 〕

〔 set　breaktime＝hh:mm 〕

〔 set　breakmode＝ trn｜tbl 〕

〔 set　eventtrn＝トランザクション単位反映イベントコード 〕

〔 set　eventtbl＝表単位反映イベントコード 〕

〔 set　eventretrn＝トランザクション単位反映再起動イベントコード 〕

〔 set　eventretbl＝表単位反映再起動イベントコード 〕

〔 set　eventspd＝反映処理停止イベントコード 〕

〔 set　eventcntreset＝反映処理数リセットイベントコード 〕

〔 set　defmerge＝ true｜false 〕

〔 set　cmtintvl＝反映処理コミット間隔 〕

〔 set　trncmtintvl＝トランザクション単位反映方式での反映処理コミット間隔 〕

〔 set　tblcmtintvl＝表単位反映方式での反映処理コミット間隔 〕

〔 set　tblcheck＝ true｜false 〕

set　defshmsize＝定義情報格納用共有メモリサイズ

〔 set　ebcdic_type＝｛ eck78｜ekk78｜eck83｜ekk83 ｝〕

〔 set　shiftspace_cnv＝ multi｜single 〕

〔 set　undefcode_cnv＝ multi｜single 〕

〔 set　ref_data_backspace＝ suppress｜nosuppress 〕

〔 set　skip_sqlcode＝SQLCODE〔，SQLCODE 〕… 〕

〔 set　skip_mvcelmwarn＝ true｜false 〕

〔 set　sqlerr_during_retry＝ stop｜enable_skip 〕

〔 set　sqlerr_skip_info＝｛ output｜msgoutput｜sqloutput｜nooutput ｝〕

〔 set　extract_init＝ check｜nocheck 〕

〔 set　db_connect_retry_number＝DBコネクトリトライ回数 〕

〔 set　db_connect_retry_interval＝DBコネクトリトライ間隔 〕

〔 set　skip_codecnv_error＝ true｜false 〕

〔 set　int_trc_getl＝稼働トレース取得範囲 〕

〔 set　device01＝Datareplicatorファイルシステム領域名〔〔，割り当てファイル種別〕…〕

〔 set　device02＝Datareplicatorファイルシステム領域名〔〔，割り当てファイル種別〕…〕

　　〔 …〔 set　device09＝Datareplicatorファイルシステム領域名〔〔，割り当てファイル種別〕…〕〕〕〕〕

〔 set　ujcodekind＝ rcv｜sam 〕

〔 set　discintvl＝disconnect発行間隔 〕

〔 set　ref_wait_interval＝反映プロセスの反映情報キューファイル読み込み間隔 〕

〔 set　commit_wait_time＝COMMIT発行間隔 〕

〔 set　mapping_key_check＝｛ not_null_unique｜unique｜none ｝〕

〔 set　control_trigger＝execute｜not_execute 〕

〔 set　control_reference_trigger＝execute｜not_execute 〕

〔 set　check_pending＝use｜nouse 〕

〔 set　reflect_delay_limit_time＝反映滞留時間しきい値 〕

〔 set　sql_lockerr_retrynum＝排他エラー発生時のトランザクションリトライ回数 〕

〔 set　xa_recovery_retry_count＝トランザクション回復要求のリトライ回数 〕

〔 set　xa_recovery_retry_interval＝トランザクション回復要求のリトライ間隔 〕

〔 set　reflect_trn_max_sqlnum＝反映トランザクション内最大更新SQL数 〕

5.9.2　定義内容の変更

定義内容を変更する場合には，次のように操作してください。

反映処理，又は反映側Datareplicatorを終了します。

初期開始をする場合で，反映側Datareplicatorが異常終了しているときには，一度正常開始してから定義内容を変更してください。

テキストエディタで定義内容を変更します。

次の表に示す，変更後の定義内容が有効になる開始モードで開始します。

表5‒16　反映環境定義の変更後の定義内容が有効になる開始モード

オペランド名

変更後の定義内容が有効になる開始モード

初期開始又は部分初期開始※1

正常開始※1

反映処理の開始※2

qufilexxx※3

○

−

−

queuesize

○

−

−

reffile

○

○

○

statsfile※4

○

−

−

statssize

○

−

−

unreffile1

○

−

−

unreffile2

○

−

−

unreffilesz

○

○

−

startmode※5

○

○

−

restartmode※5

○

○

−

breaktime※5

○

○

−

breakmode※5

○

○

−

eventtrn

○

−

−

eventtbl

○

−

−

eventretrn

○

−

−

eventretbl

○

−

−

eventcntreset

○

○

−

eventspd

○

−

−

defmerge

○

○

○

cmtintvl

○

○

○

trncmtintvl

○

○

○

tblcmtintvl

○

○

○

tblcheck

○

○

○

defshmsize

○

○

○

ebcdic_type

○

○

○

shiftspace_cnv

○

○

○

undefcode_cnv

○

○

○

ref_data_backspace

○

○

○

skip_sqlcode

○

○

○

skip_mvcelmwarn

○

○

○

sqlerr_during_retry

○

○

○

sqlerr_skip_info

○

○

○

extract_init

○

○

−

db_connect_retry_number

○

○

○

db_connect_retry_interval

○

○

○

skip_codecnv_error

○

○

○

int_trc_getl

○

○

−

devicexx※6

○

−

−

ujcodekind

○

−

−

discintvl

○

○

○

ref_wait_interval

○

○

○

commit_wait_time

○

○

○

mapping_key_check

○

○

○

control_trigger

○

−

−

control_reference_trigger

○

−

−

check_pending

○

−

−

reflect_delay_limit_time

○

○

○

sql_lockerr_retrynum

○

○

○

xa_recovery_retry_count

○

○

○

xa_recovery_retry_interval

○

○

○

reflect_trn_max_sqlnum

○

○

○

（凡例）

○：対応する動作によって変更内容が有効になることを示します。複数の動作に対して記載されている場合は，どれか一つの動作を実行することで変更内容が有効になることを示します。

−：該当しません。

注※1

反映側Datareplicatorを起動するときの開始モードです。

注※2

反映側Datareplicatorの反映処理を起動するときの開始モードです。

注※3

xxxには，001〜008が対応します。

注※4

正常開始する場合は，statsfileオペランドを変更しないでください。

注※5

前回のエラーで終了している場合，又は強制終了モードで終了している場合には，抽出側DBと反映側DBの整合性を保つため，オペランドの設定内容は前回の終了時の状態を引き継ぎます。

注※6

xxには，01〜09が対応します。

5.9.3　オペランドの説明

qufile001＝"反映情報キューファイル名"

… qufile008＝"反映情報キューファイル名"

　　〜〈1〜64バイトの〔パス名/〕ファイル名〉

qufilexxxには，反映情報キューファイルの名称を，絶対パス名又は相対パス名で指定します。相対パス名で指定した場合は，$HDSPATH/相対パス名が絶対パス名に仮定されます。この場合，仮定された絶対パス名の長さが125バイト以下になるように指定してください。

反映情報キューファイルはファイル単位のスワップ方式で情報が格納されるため，2個以上必要で，8個まで指定できます。最低でもqufile001とqufile002は指定してください。

qufile001〜qufile008に指定する001〜008は，001から昇順に連続して指定してください。昇順に連続して指定していない場合には，正しい順序で指定されている反映情報キューファイルまでを反映の対象にします。

ファイル名は，反映側システムで一意にしてください。

queuesize＝反映情報キューファイルサイズ

　　〜〈符号なし整数〉((2〜1000000000))（単位：KB）

qufile001〜qufile008オペランドで定義した反映情報キューファイルのサイズを指定します。queuesizeオペランドで指定したファイルサイズは，qufile001〜qufile008オペランドで指定したすべてのファイルの，一つ当たりのサイズになります。

反映情報キューファイルの見積もり式については，「4.7.7　反映側Datareplicatorのリソースの設計」を参照してください。

また，反映情報キューファイルをラージファイルとして運用する場合，2097152（2GB）以上に指定します。ラージファイルとして運用する場合は，OSやDatareplicatorファイルシステム領域を，ラージファイルに対応するように事前に設定しておく必要があります。詳細については，「6.11　ラージファイルの運用」を参照してください。

注意

既存の反映情報キューファイルのサイズを変更した場合，反映側Datareplicatorを初期化する必要があるため，レプリケーションが完了していることを事前に確認してから，ファイルサイズを変更してください。

reffile＝"反映定義ファイル名"

　　〜〈1〜64バイトの〔パス名/〕ファイル名〉

反映処理の内容を定義した反映定義ファイルの名称を，絶対パス名又は相対パス名で指定します。相対パス名で指定した場合は，$HDSPATH/相対パス名が絶対パス名に仮定されます。この場合，仮定された絶対パス名の長さが125バイト以下になるように指定してください。

抽出対象表と反映対象表の形式，表名，及び列名がすべて同一の場合には，reffileオペランドを省略できます。ファイル名は，反映側システムで一意にしてください。

statsfile＝"反映ステータスファイル名"

　　〜〈1〜64バイトの〔パス名/〕ファイル名〉

障害発生時の回復処理の実行に必要な情報が格納されるステータスファイルの名称を，絶対パス名又は相対パス名で指定します。相対パス名で指定した場合は，$HDSPATH/相対パス名が絶対パス名に仮定されます。この場合，仮定された絶対パス名の長さが125バイト以下になるように指定してください。

ファイル名は，反映側システムで一意にしてください。

なお，ステータスファイルの名称を変更する場合に，変更するステータスファイルと同じ名称のファイルが既に存在しているときは，反映側Datareplicatorをhdsstart -i -fコマンドで初期開始してください。

statssize＝反映ステータスファイルサイズ

　　〜〈符号なし整数〉((72〜2000000))（単位：KB）

反映ステータスファイルのサイズを指定します。反映ステータスファイルのサイズについては，「4.7.7　反映側Datareplicatorのリソースの設計」を参照してください。

unreffile1＝"未反映情報ファイル名（プライマリ）"

unreffile2＝"未反映情報ファイル名（セカンダリ）"

　　〜〈1〜64バイトの〔パス名/〕ファイル名〉

未反映情報ファイルの名称を，絶対パス名又は相対パス名で指定します。相対パス名で指定した場合は，$HDSPATH/相対パス名が絶対パス名に仮定されます。この場合，仮定された絶対パス名の長さが125バイト以下になるように指定してください。

未反映情報ファイルにはプライマリファイル（unreffile1）とセカンダリファイル（unreffile2）があり，ファイル単位のスワップ方式で情報が蓄積されます。

ファイル名は，反映側システムで一意にしてください。

unreffilesz＝未反映情報ファイルサイズ

　　〜〈符号なし整数〉((1〜2097151))《16》（単位：KB）

未反映情報ファイルの上限サイズを指定します。unreffileszオペランドで指定するサイズは，unreffile1とunreffile2の両方に対応します。

未反映情報ファイルのサイズについては，「4.7.7　反映側Datareplicatorのリソースの設計」を参照してください。

startmode＝｛ trn｜tbl｜spd ｝

反映側Datareplicator起動時の反映方式を指定します。

startmodeオペランドの指定は，前回の終了モードが正常終了，イベント終了，又は即時終了の場合にだけ有効です。hdsstop -t forceコマンドによる強制終了や，反映処理のエラーによる終了の場合，終了前の反映方式が引き継がれます。

trn

トランザクション単位反映方式で反映処理を開始します。

tbl

表単位反映方式（表単位分割方式，キーレンジ単位分割方式，ハッシュ分割方式）で反映処理を開始します。tblを選択すると，各表の反映グループごとにトランザクションが発生します。そのため，抽出側では複数の表を一つのトランザクションで更新した場合でも，反映側ではそれぞれ別のトランザクションで更新されることになり同期が保証されません。同期を取る必要がある表は，同一の反映グループに定義してください。

spd

反映側Datareplicatorの起動時に反映処理を停止したまま，受信処理だけを開始します。

restartmode＝ initial｜continue

反映側Datareplicator起動時に，前回終了時の反映処理稼働状態（反映処理が停止状態であるかないか）を引き継ぐかどうかを指定します。

hdsrfctl -m immediateコマンドによって反映処理を停止した場合，又は反映処理停止イベントの検知によって反映処理を停止した場合に，前回終了時の反映処理稼働状態を引き継ぎます。hdsstopコマンドによる終了や，反映処理のエラーによる終了の場合，前回終了時の反映処理稼働状態は引き継ぎません。

initial

前回終了時の反映処理稼働状態を引き継がないで，startmodeオペランドの指定に従って反映処理を起動します。

continue

前回終了時の反映処理稼働状態を引き継いで起動します。

breaktime＝hh:mm

反映側Datareplicatorの起動時から停止状態（startmodeオペランドの設定がspdの場合）にある反映処理を開始する時間を，反映側Datareplicatorの起動時を起点とした相対時間で指定します。00:00〜23:59以外の時間を指定すると，オペランドの設定エラーになります。breaktimeオペランドを省略，又は「breaktime＝00:00」を指定すると，hdsrfctlコマンドによって反映処理が開始されるまで停止したままになります。

hh　〜　〈符号なし整数〉((00〜23))

mm　〜　〈符号なし整数〉((00〜59))

hh又はmmの値が1けたの場合は，前方に0を指定する必要があります。例えば，1時間1分後に反映処理を開始したい場合は，01:01と指定します。

breakmode＝ trn｜tbl

反映側Datareplicatorの起動時から停止状態にある反映処理を開始する場合の反映方式を指定します。breakmodeオペランドは，次の二つの条件が満たされている場合だけ有効です。この場合，breakmodeオペランドを必ず指定してください。

startmodeオペランドの設定がspdです。

breaktimeオペランドの設定が有効です。

trn

トランザクション単位反映方式で反映処理を開始します。

tbl

表単位反映方式（表単位分割方式，キーレンジ単位分割方式，ハッシュ分割方式）で反映処理を開始します。

eventtrn＝トランザクション単位反映イベントコード

　　〜〈符号なし整数〉((1〜128))《1》

トランザクション単位反映方式で反映処理を稼働するためのイベントコードを指定します。トランザクション単位反映イベントコードは，抽出側システムと対応付ける必要があります。

eventtbl＝表単位反映イベントコード

　　〜〈符号なし整数〉((1〜128))《2》

表単位反映方式（表単位分割方式，キーレンジ単位分割方式，ハッシュ分割方式）で反映処理を稼働するためのイベントコードを指定します。表単位反映イベントコードは，抽出側システムと対応付ける必要があります。

eventretrn＝トランザクション単位反映再起動イベントコード

　　〜〈符号なし整数〉((1〜128))《3》

停止中の反映処理を，トランザクション単位反映方式で再起動するためのイベントコードを指定します。トランザクション単位反映再起動イベントコードは，抽出側システムと対応付ける必要があります。

eventretbl＝表単位反映再起動イベントコード

　　〜〈符号なし整数〉((1〜128))《4》

停止中の反映処理を，表単位反映方式（表単位分割方式，キーレンジ単位分割方式，ハッシュ分割方式）で再開始するためのイベントコードを指定します。表単位反映再起動イベントコードは，抽出側システムと対応付ける必要があります。

eventspd＝反映処理停止イベントコード

　　〜〈符号なし整数〉((1〜128))《5》

反映処理を停止させるためのイベントコードを指定します。反映処理停止イベントコードは，抽出側システムと対応付ける必要があります。

eventcntreset＝反映処理数リセットイベントコード

　　〜〈符号なし整数〉((1〜128))

反映処理数をリセットするためのイベントコードを指定します。抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicatorでリセットを同期させる場合，送信環境定義のeventcntresetオペランドと同じ値にする必要があります。

なお，このオペランドは反映環境定義の次のオペランドと同じ指定はできません（省略時仮定値を含む）。

eventtrnオペランド

eventtblオペランド

eventspdオペランド

eventretrnオペランド

eventretblオペランド

defmerge＝ true｜false

反映定義で定義されていない更新情報について，その更新情報が定義された抽出側システムの抽出定義を反映定義と仮定して，反映処理を実行するかどうかを指定します。defmergeオペランドは，反映定義がある場合に有効になります。

true

抽出定義に対応するすべての表に反映処理を実行します。抽出定義に対応する反映定義がない場合には，抽出定義を反映定義と仮定して反映を実行します。

false

反映定義で定義された表だけに反映処理を実行します。

cmtintvl＝反映処理コミット間隔

　　〜〈符号なし整数〉((1〜32767))《100》

反映側Datareplicatorが反映側HiRDBに対してコミットを発行する間隔を，抽出側システムでのトランザクション数で指定します。

次の場合には，cmtintvlオペランドの指定に関係なく，反映側HiRDBに対してコミットが発行されます。

イベントを検知した場合

反映処理でPURGE TABLEを実行した場合

cmtintvl，trncmtintvl，及びtblcmtintvlオペランドの指定値を大きくすると，HiRDBサーバに対して影響があります。詳細については，「4.7.3(5)　反映処理のCOMMIT発行間隔の設計」を参照してください。

また，cmtintvlオペランドの指定値を大きくすると，反映側Datareplicatorの1トランザクションで実行するSQL件数が増加するため，次に示すHiRDBのリソースが多く消費されます。

pd_lck_pool_size

pd_max_access_tables

pd_log_sdinterval

pd_sql_object_cache_size

排他リソースが不足しエラーが発生する場合は，cmtintvlオペランドの指定値を小さくしてください。

trncmtintvl＝トランザクション単位反映方式での反映処理コミット間隔

　　〜〈符号なし整数〉((1〜32767))《100》

トランザクション単位反映方式で反映処理を実行中に，反映側Datareplicatorが反映側HiRDBに対してコミットを発行する間隔を，抽出側システムでのトランザクション数で指定します。

次の場合にはtrncmtintvlの指定に関係なく，反映側HiRDBに対してコミットが発行されます。

イベントを検知した場合

反映処理でPURGE TABLEを実行した場合

反映方式がトランザクション単位反映方式の場合，trncmtintvlオペランドの指定値は，cmtintvlオペランドの指定値よりも優先されます。

cmtintvl，trncmtintvl，及びtblcmtintvlオペランドの指定値を大きくすると，HiRDBサーバに対して影響があります。詳細については，「4.7.3(5)　反映処理のCOMMIT発行間隔の設計」を参照してください。

また，trncmtintvlオペランドの指定値を大きくすると，反映側Datareplicatorの1トランザクションで実行するSQL件数が増加するため，次に示すHiRDBのリソースが多く消費されます。

pd_lck_pool_size

pd_max_access_tables

pd_log_sdinterval

pd_sql_object_cache_size

排他リソースが不足しエラーが発生する場合は，trncmtintvlオペランドの指定値を小さくしてください。

tblcmtintvl＝表単位反映方式での反映処理コミット間隔

　　〜〈符号なし整数〉((1〜32767))《100》

表単位反映方式で反映処理を実行中に，反映側Datareplicatorが反映側HiRDBに対してコミットを発行する間隔を，抽出側システムでのトランザクション数で指定します。

次の場合には，tblcmtintvlの指定に関係なく，反映側HiRDBに対してコミットが発行されます。

イベントを検知した場合

反映処理でPURGE TABLEを実行した場合

反映方式が表単位反映方式の場合，tblcmtintvlオペランドの指定値は，cmtintvlオペランドの指定値よりも優先されます。

cmtintvl，trncmtintvl，及びtblcmtintvlオペランドの指定値を大きくすると，HiRDBサーバに対して影響があります。詳細については，「4.7.3(5)　反映処理のCOMMIT発行間隔の設計」を参照してください。

また，tblcmtintvlオペランドの指定値を大きくすると，反映側Datareplicatorの1トランザクションで実行するSQL件数が増加するため，次に示すHiRDBのリソースが多く消費されます。

pd_lck_pool_size

pd_max_access_tables

pd_log_sdinterval

pd_sql_object_cache_size

排他リソースが不足しエラーが発生する場合は，tblcmtintvlオペランドの指定値を小さくしてください。

tblcheck＝ true｜false

反映側Datareplicatorの起動時に，反映対象表が反映側システムにあるかどうかをチェックするために指定します。

反映定義がある場合は，tblcheckオペランドの設定に関係なく，反映定義で指定した反映対象表が，反映側システムにあるかどうかをチェックします。反映定義を省略している場合には，tblcheckオペランドをtrueと指定しているときだけ，抽出側システムから送信された抽出定義に定義されている抽出対象表が，反映側システムにあるかどうかをチェックします。

true

反映対象表が反映側システムにあるかどうかをチェックします。trueを指定すると，反映側Datareplicatorの起動時に反映側HiRDBに負荷が掛かる可能性があります。

false

チェックしません。

defshmsize＝定義情報格納用共有メモリサイズ

　　〜〈符号なし整数〉((1〜2000000))（単位：KB）

UNIX版Datareplicatorの場合

定義情報の解析結果を格納する共有メモリのサイズを指定します。共有メモリのサイズについては，「4.7.7　反映側Datareplicatorのリソースの設計」を参照してください。

Windows版Datareplicatorの場合

定義情報の解析結果を格納するメモリマップトファイルの容量を指定します。メモリマップトファイルの容量については，「4.7.7　反映側Datareplicatorのリソースの設計」を参照してください。

ebcdic_type＝｛ eck78｜ekk78｜eck83｜ekk83 ｝

抽出側システムの文字コード体系がEBCDIK/KEISの場合，又は抽出側DatareplicatorがEBCDIK/KEISに変換して送信する場合に，送信されるデータのEBCDIK/KEISの種別を指定します。

ebcdic_typeオペランドは，送信されたデータの文字コード体系がEBCDIK/KEISの場合だけ有効になります。

eck78

EBCDIC/KEIS78の場合に指定します。

ekk78

EBCDIK/KEIS78の場合に指定します。

eck83

EBCDIC/KEIS83の場合に指定します。

ekk83

EBCDIK/KEIS83の場合に指定します。

shiftspace_cnv＝ multi｜single

全角モード中に，二つの連続した半角の空白文字が存在する場合に変換する，空白文字の種別（全角又は半角）を指定します。

shiftspace_cnvオペランドは，送信されたデータの文字コード体系がEBCDIK/KEISの場合だけ有効になります。

multi

二つの連続した半角の空白文字を，一つの全角の空白文字に変換します。

single

二つの連続した半角の空白文字を，二つの連続した半角の空白文字に変換します。

undefcode_cnv＝ multi｜single

定義されていない外字を検出した場合に変換する，空白文字の種別（全角又は半角）を指定します。

multi

定義されていない外字を，一つの全角の空白文字に変換します。

single

定義されていない外字を，二つの連続した半角の空白文字に変換します。

ref_data_backspace＝ suppress｜nosuppress

次の条件をすべて満たす場合は，suppressを指定してください。

suppressを指定しないで，抽出側と反映側のシステムの定義長を同じにしている場合には，SQL発行時にエラーとなります。

抽出側DBの文字コード体系と反映側DBの文字コード体系によって，SQL発行時にエラーとなる条件を次に示します。

抽出ロケール

反映ロケール

EBCDIK(C)/KEIS

SJIS

EUC

UTF-8

EBCDIK(C)/KEIS

−

○

×

A1かつB2

A2かつB1

×

A1かつB3

A2かつB3

A3かつB3

SJIS

−

−

EUC

−

○

−

UTF-8

−

○

○

−

（凡例）

○：SQL発行時にエラーになりません。

×：条件によって，SQL発行時にエラーとなります。

　A1：反映側DBのデータに半角カナを含む

　A2：反映側DBのデータに外字を含む

　A3：反映側DBのデータにASCIIコード以外を含む

　B1：反映側DBの列定義長が抽出側の1.5倍（3/2）以下

　B2：反映側DBの列定義長が抽出側の2倍（2/1）以下

　B3：反映側DBの列定義長が抽出側の3倍（3/1）以下

suppressを指定すると，文字コードの変換後に空白文字の削除処理が実行されるため，CPU処理時間が増加する可能性があります。このため，反映側DBの文字コード体系がEUC及びUTF-8以外の場合は，できるだけnosuppressを指定することを推奨します。すべての空白文字の場合には，1文字分の空白文字と仮定して反映処理を実行します。

suppress

文字列の後ろの空白文字を取り除きます。

nosuppress

文字列の後ろの空白文字を取り除きません。

skip_sqlcode＝SQLCODE〔，SQLCODE〕…

反映処理中にDBの更新でSQLエラーが発生した場合，そのSQLエラーが発生した更新情報をスキップさせる対象のSQLCODEを指定します。

スキップできるのは，次の二つのSQLエラーです。

更新実行時（EXECUTE）に発生したSQLエラー

INSERT，又はUPDATEの前処理時（PREPARE）に発生したSQLエラー

ただし，バージョン05-00よりも前のDatareplicatorでは，SQLの前処理時（PREPARE）に発生したSQLエラーはスキップできません。

SQLCODEは，最大32個指定できます。

負のSQLCODEを指定するときは，マイナス符号を付けて指定します。ただし，暗黙的にロールバックされるSQLエラーに該当するSQLCODEを指定しても，スキップ指定は無視されて反映処理は停止します。

また，HiRDBの暗黙的なロールバック発生後の反映処理のリトライ中に発生したSQLエラーについては，sqlerr_during_retryオペランドの指定によってスキップ指定が無視されて反映処理が停止することがあります。

このオペランドにはデフォルト値はありません。オペランドを省略すると，SQLエラー発生時にSQLCODEの内容に関係なく，反映処理は停止します。

SQLCODEについては，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

skip_mvcelmwarn＝ true｜false

反映処理中に，繰返し列を含む表に対するUPDATEを実行した場合に，SQLWARN7に「W」が設定された（UPDATEのSET句 又はDELETE句で，更新する行に存在しない要素番号を指定した）ときのDatareplicatorの処理を指定します。

true

SQLWARN7をスキップして，処理を続けます。

false

エラーとして反映処理を停止します。

sqlerr_during_retry＝ stop｜enable_skip

反映処理中に通信エラー（SQLCODEが-722，又は-723）が発生した場合，その後の反映処理リトライ中にSQLエラーが発生したときに，skip_sqlcodeオペランドの指定値を有効とするかどうかを指定します。

HiRDBが暗黙的なロールバックを行うSQLエラーのうち，通信エラー（SQLCODEが-722，又は-723）が発生した場合，その後の反映処理リトライ中に発生したSQLエラーをスキップすると，抽出側DBと反映側DBの不整合が発生するおそれがあります。これは，HiRDBの暗黙的なロールバック処理と反映処理のリトライが競合するためです。

SQLエラーをスキップさせないために，skip_sqlcodeオペランドを指定する場合は，sqlerr_during_retryオペランドにstopを指定，又は指定を省略してください。これによって，抽出側DBと反映側DBの不整合が発生するおそれがあるときは，スキップ指定が無視されて，反映処理はKFRB03061-Eメッセージを出力して停止します。KFRB03061-Eメッセージを出力して停止したときは，HiRDBの暗黙的なロールバック処理が完了するのを待った後，反映処理を再起動してください。

sqlerr_during_retryの指定と，通信エラー後の反映処理リトライ中に発生したSQLエラーのスキップの関係を次の表に示します。

sqlerr_during_retryの指定

通信エラー後の反映処理リトライ中に発生したSQLエラーのSQLCODE

スキップの有無

stop又は省略

skip_sqlcodeオペランドに指定したSQLCODE

×※

上記以外のSQLCODE

×

enable_skip

skip_sqlcodeオペランドに指定したSQLCODE

○

上記以外のSQLCODE

×

（凡例）

○：スキップされます。

×：スキップされません。

注※

KFRB03061-Eメッセージを出力します。

stop

skip_sqlcodeの指定を無効とし，反映処理を停止します。

enable_skip

skip_sqlcodeの指定を有効とし，skip_sqlcodeオペランドの指定に従います。

sqlerr_skip_info＝｛ output｜msgoutput｜sqloutput｜nooutput ｝

次に示すオペランドの指定で，スキップ又はエラーを知らせる警告メッセージを出力するかどうか，及びそのSQLエラーを未反映情報を出力するかどうかを指定します。

skip_sqlcodeオペランドに指定したSQLCODEの更新情報の反映をスキップ

skip_mvcelmwarnオペランドにtrueを指定（SQLWARN7に「W」が設定されたときにスキップして処理を続ける）

このオペランドは，skip_sqlcodeを指定したとき 又はskip_mvcelmwarnオペランドにtrueを指定したときにだけ有効です。

output

警告メッセージと未反映情報の両方を出力します。

msgoutput

警告メッセージだけを出力します。

sqloutput

未反映情報だけを出力します。

nooutput

警告メッセージも未反映情報も出力しません。

extract_init＝ check｜nocheck

初期化直後の抽出側システムと接続するときに，更新情報の受信シーケンスをチェックするかどうかを指定します。

check

初期化直後の抽出側システムと接続するときに，反映側システムも初期化されているかどうかをチェックします。

nocheck

初期化直後の抽出側システムと接続するときに，無条件に接続を許可します。

db_connect_retry_number＝DBコネクトリトライ回数

　　〜〈0〜255〉《0》（単位：回数）

反映側DatareplicatorがターゲットDBにコネクトしようとしてエラーになった場合の，コネクトリトライ回数を指定します。

db_connect_retry_interval＝DBコネクトリトライ間隔

　　〜〈0〜3600〉《30》（単位：秒）

反映側DatareplicatorがターゲットDBに対してコネクトリトライする場合のリトライ間隔を，秒単位で指定します。

このオペランドは，db_connect_retry_numberに1以上の値を指定したときにだけ有効です。

skip_codecnv_error＝ true｜false

反映処理中に抽出データの文字コード変換でエラーになったときに，反映処理を停止するか，その抽出データを含む更新情報をスキップして反映処理を続けるかどうかを指定します。

true

エラーになったときに，抽出データを含む更新情報をスキップして反映処理を続けます。

false

エラーになったときに，反映処理を停止します。

int_trc_getl＝稼働トレース取得範囲

このシステムのデータ連動識別子ごとに取得する稼働トレースの取得範囲を指定します。

このオペランドは，反映システム定義のint_trc_lvlオペランドの第2パラメタにncを指定したときだけ有効になります。

稼働トレース取得範囲に指定する値

指定する値

取得する情報

MST（制御）

RCV（受信）

RFC（反映）

SQE（SQL実行）

c1

○

○

○

×

c2

○

○

×

○

c3

○

○

×

×

c4

○

×

○

○

c5

○

×

○

×

c6

○

×

×

○

c7

○

×

×

×

稼働トレース取得範囲を省略

○

×

×

×

（凡例）

○：採取します。

×：採取しません。

device01＝Datareplicatorファイルシステム領域名〔〔，割り当てファイル種別〕…〕

　　〜〈1〜125バイトの絶対パス名〉

device02＝Datareplicatorファイルシステム領域名〔〔，割り当てファイル種別〕…〕

　　〜〈1〜125バイトの絶対パス名〉

　：

device09＝Datareplicatorファイルシステム領域名〔〔，割り当てファイル種別〕…〕

　　〜〈1〜125バイトの絶対パス名〉

devicexxオペランドには，Datareplicatorファイルシステム領域とその領域に指定した割り当てファイル種別を指定します。2けたの数字部分（xx）は，必ず通し番号にしてください。割り当てファイル種別とファイルの対応を次に示します。

割り当てファイル種別

各オペランドに指定するファイル名

qufilexxx

（xxxは001〜008までの整数）

set qufilexxxで指定した反映情報キューファイル用リンクファイル名

statsfile

set statsfileで指定した反映ステータスファイル用リンクファイル名

割り当てファイル種別を省略すると，該当するdsidのすべてのファイルを割り当て対象にします。

devicexxオペランドでDatareplicatorファイルシステム領域として割り当てたファイルは，自動的にDatareplicatorファイルシステムにリンクするファイルとして作成されます。割り当てファイル種別に対応するファイルの名称は，既にキャラクタ型スペシャルファイルとして割り当てられていないようにしてください。

devicexxオペランドの定義例を次に示します。

注意

devicexxオペランドを指定してDatareplicatorを運用した後で，devicexxオペランドを定義から省略するときは，次に示す手順で作業を実施してください。

Datareplicatorを停止します。

devicexxオペランドを反映環境定義から削除します。

削除したdevicexxオペランドに指定していたDatareplicatorファイルシステム領域を，hdsfmkfsコマンドで初期化します。

Datareplicatorを初期開始します。

上記の手順を踏まないでdevicexxオペランドを定義から削除してDatareplicatorを初期開始すると，実行時にファイル不正でエラーになることがあります。

ujcodekind＝ rcv｜sam

データ連動識別子を通常の受信機能で使うか，更新情報入力として使うかを指定します。SAMファイルを使うメインフレーム側DB（PDMII E2，RDB1 E2）とデータ連動する反映側Datareplicatorでは，ujcodekindオペランドにsamを指定します。

rcv

通常のDatareplicatorの受信機能で使います。

sam

更新情報入力として使います。

discintvl＝disconnect発行間隔

　　〜〈符号なし整数〉((0〜65535))《180》（単位：秒）

このオペランドの意味については，反映システム定義のdiscintvlオペランドを参照してください。

このオペランドを指定した場合は，反映システム定義のdiscintvlオペランドの指定値よりも優先されます。

このオペランドを省略すると，反映システム定義のdiscintvlオペランドの指定値が有効になります。

反映システム定義のdiscintvlオペランドも省略すると，反映システム定義のdiscintvlオペランドのデフォルト値が仮定されます。

ref_wait_interval＝反映プロセスの反映情報キューファイル読み込み間隔

　　〜〈符号なし整数〉((100〜60000))《5000》（単位：ミリ秒）

このオペランドの意味については，反映システム定義のref_wait_intervalオペランドを参照してください。

このオペランドを指定した場合は，反映システム定義のref_wait_intervalオペランドの指定値よりも優先されます。

このオペランドを省略すると，反映システム定義のref_wait_intervalオペランドの指定値が有効になります。

反映システム定義のref_wait_intervalオペランドも省略すると，反映システム定義のref_wait_intervalオペランドのデフォルト値が仮定されます。

commit_wait_time＝COMMIT発行間隔

　　〜〈符号なし整数〉((0〜300))《30》（単位：秒）

このオペランドの意味については，反映システム定義のcommit_wait_timeオペランドを参照してください。

このオペランドを指定した場合は，反映システム定義のcommit_wait_timeオペランドの指定値よりも優先されます。

このオペランドを省略すると，反映システム定義のcommit_wait_timeオペランドの指定値が有効になります。

反映システム定義のcommit_wait_timeオペランドも省略すると，反映システム定義のcommit_wait_timeオペランドのデフォルト値が仮定されます。

mapping_key_check＝｛ not_null_unique｜unique｜none ｝

マッピングキー列のユニークチェックを行う場合のユニーク条件を指定します。ここで指定する値は，反映定義のcheck句を省略した場合の規定値になります。反映定義にcheck句を指定した場合，check句の指定が優先されます。ユニークチェックの内容については，「5.10.5　反映表定義」のcheck句を参照してください。

not_null_unique

反映対象表に対して，「表5-20　ユニークチェックの内容」の内容を満たすインデクスが定義されていること，及びそのインデクスの構成列がNOT NULL属性であることを確認します。

unique

反映対象表に対して，「表5-20　ユニークチェックの内容」の内容を満たすインデクスが定義されていることを確認します。NULL値に関するチェックは行わないため，完全なデータの一意性は，抽出側DBを更新するユーザプログラムなどで保証する必要があります。

none

チェックを行いません。データの一意性は，抽出側DBを更新するユーザプログラムなどで保証する必要があります。

注

反映対象表が反映側システムにあるかどうかをチェックしない場合，このオペランドの指定値に関係なくマッピングキーのチェックは行いません。反映対象表が反映側システムにあるかどうかのチェックに関しては，反映環境定義のtblcheckオペランドの内容に従います。

control_trigger＝ execute｜not_execute

反映対象表の，ユーザが設定したトリガを実行するかどうかを指定します。

次のような場合，トリガを実行すると抽出側DBと反映側DBに不整合が発生することがあります。

BEFOREトリガでルーチン制御SQLの代入文を使用した場合

レプリケーション対象となる反映先の表にAFTERトリガを定義した場合

execute

反映対象となる表のトリガを実行します。

not_execute

反映対象となる表のトリガを実行しません。

トリガが定義されている表のデータ連動については，「3.3.6　トリガが定義されている表のデータ連動」を参照してください。

control_reference_trigger＝ execute｜not_execute

反映対象表の，HiRDBが設定したトリガを実行するかどうかを指定します。

execute

反映対象となる表のトリガを実行します。

not_execute

反映対象となる表のトリガを実行しません。

参照制約動作にCASCADEを指定した参照表がある場合は，not_executeを指定してください。

トリガが定義されている表のデータ連動については，「3.3.6　トリガが定義されている表のデータ連動」を参照してください。

check_pending＝ use｜nouse

反映対象表に参照制約を定義した表がある場合，参照制約を定義した表を検査保留状態とするかどうかを指定します。このオペランドは，control_reference_triggerオペランドにnot_executeを指定した場合だけ有効です。

use

検査保留状態にします。

nouse

検査保留状態にしません。

reflect_delay_limit_time＝反映滞留時間しきい値

　　〜〈符号なし整数〉((0〜86400))《0》（単位：秒）

更新情報がシステムログファイルに格納された時刻と，反映側DBでその更新情報が反映された時刻との差（反映滞留時間）のしきい値を指定します。反映滞留時間が，ここで指定したしきい値よりも大きくなった場合，警告メッセージが出力されます。

反映環境定義の次のオペランドでの指定値も，滞留時間として考慮する必要があります。

cmtintvlオペランド

trncmtintvlオペランド

tblcmtintvlオペランド

ref_wait_intervalオペランド

commit_wait_timeオペランド

なお，0を指定した場合，反映プロセスでの滞留監視機能は無効になります。

注意

このオペランドは，レプリケーション対象となる更新量や，送信間隔，反映間隔などを考慮した上で，値を調整してください。初めは，20分（1200秒）を目安に設定することをお勧めします。

運用例

送信処理を遅らせて開始する場合の運用例を次の図に示します。

図5‒8　送信処理を遅らせて開始する場合の運用例

例では，8時〜17時まで抽出処理だけを実行し，17時以降から送信処理を開始しています。このような運用環境下で反映滞留時間を監視する場合，更新データが反映システムに9時間送信されないで滞留したままとなるため，反映滞留時間しきい値に9時間分を足す必要があります。

sql_lockerr_retrynum＝排他エラー発生時のトランザクションリトライ回数

　　〜〈符号なし整数〉((0〜255))《3》

次の場合にロールバックしたトランザクションを，リトライする回数を指定します。0を指定した場合，リトライしません。

反映処理が排他エラーとなった場合

デッドロックが発生した場合

通信障害が発生した場合

HiRDBのシステム共通定義のpd_lck_wait_timeoutオペランドで指定するHiRDBの排他待ち時間があるため，Datareplicator内でのリトライ間隔はありません。このオペランドの指定値は，1回の反映側トランザクションについての再試行回数であるため，反映側トランザクションがコミットを発行した場合はリセットされます。

次に，このオペランドに10を指定した場合について説明します。

あるトランザクションで排他エラーが4回発生すれば，4回リトライします。

次のトランザクションは6回リトライをするのではなく，先のトランザクション分についてはリセットします。したがって，毎回，リトライが成功するまで，最大10回リトライします。

最初の排他エラーはリトライ回数に含まれません。したがって，10を指定した場合，11回分排他エラーにならなければ，リトライ回数はオーバーしません。

次に，リトライする場合を対象DBMSごとに示します。

反映対象DBMS

リトライする場合

リトライ対象

HiRDB

エラー時のSQLCODEが次の場合

-770（排他タイムアウトエラー）

-911（デッドロックエラー）

-722（通信エラー）

-723（通信エラー）

エラーとなった更新処理を含むトランザクション

Oracle（Windows版）

SQL Server

ODBC関数の戻り値が40001（デッドロックエラー）の場合

エラーとなった更新処理を含むトランザクション

Oracle（Windows版以外）

OCI関数の戻り値が60（デッドロックエラー）の場合

エラーとなった更新処理

xa_recovery_retry_count＝トランザクション回復要求のリトライ回数

　　〜〈符号なし整数〉((0〜1024))《180》

HiRDBにトランザクションの回復を要求した場合に，HiRDBが開始していなかったり，HiRDBの受付プロセスの負荷が大きかったりすると，トランザクションを回復できないことがあります。このオペランドには，トランザクションを回復できなかったときに，再度トランザクションの回復を要求する回数を指定します。

このオペランドは，反映システム定義のcommitment_methodオペランドにfxa_sqleを指定した場合に有効になります。

Datareplicatorの反映グループのSQLプロセス数（HiRDBに対して同時に回復を要求するSQLプロセス数の最大値）を目安に指定してください。なお，0を指定した場合は，トランザクションの回復の再要求をしません。

xa_recovery_retry_interval＝トランザクション回復要求のリトライ間隔

　　〜〈符号なし整数〉((1〜180000))《1000》（単位：ミリ秒）

HiRDBにトランザクションの回復を要求した場合に，HiRDBが開始していなかったり，HiRDBの受付プロセスの負荷が大きかったりすると，トランザクションを回復できないことがあります。このオペランドには，トランザクションを回復できなかったときに，再度トランザクションの回復を要求する間隔をミリ秒単位で指定します。

このオペランドは，反映システム定義のcommitment_methodオペランドにfxa_sqleを指定した場合に有効になります。

このオペランドの指定値を小さくすると，反映処理の時間を短縮できますが，SQLプロセスのCPU利用率が上がり，システム全体の負荷が高くなるおそれもあります。このため，CPUの性能を考慮した上で値を指定してください。

特に，Datareplicatorの反映グループのSQLプロセス数（HiRDBに対して同時に回復を要求するSQLプロセス数の最大値）が多い場合は，HiRDBのリカバリ処理の負荷が高くなるため，リトライ間隔を長めに指定してください。

reflect_trn_max_sqlnum＝反映トランザクション内最大更新SQL数

　　〜〈符号なし整数〉((1〜10000000))

複数の抽出側トランザクションを一つの反映トランザクションとして反映する場合，反映トランザクションの最大更新SQL数を指定します。この値を基準として，一つの反映トランザクションとして扱われる抽出側トランザクション数が決まります。このオペランドを省略した場合，cmtintvlオペランド，trncmtintvlオペランド，又はtblcmtintvlオペランドの指定値に従います。

なお，reflect_trn_max_sqlnumオペランドの指定値を大きくすると，反映側Datareplicatorの1トランザクションで実行するSQL件数が増加するため，次に示すHiRDBのリソースが多く消費されます。

pd_lck_pool_size

pd_max_access_tables

pd_log_sdinterval

pd_sql_object_cache_size

排他リソースが不足しエラーが発生する場合は，reflect_trn_max_sqlnumオペランドの指定値を小さくしてください。

一つの反映トランザクションとして扱われる抽出側トランザクション数は，次のように決まります。

反映トランザクションの対象となる更新SQL数

反映トランザクションの内容

reflect_trn_max_sqlnumオペランド指定値以下の場合

cmtintvlオペランド，trncmtintvlオペランド，又はtblcmtintvlオペランドに従い，決定されます。

reflect_trn_max_sqlnumオペランド指定値を超えた場合

更新SQL数の合計値が指定値を超えるまでの抽出側トランザクション群を，一つの反映トランザクションとします。

一つの抽出側トランザクションだけで指定した更新SQL数を超える場合は，そのトランザクションを一つの反映トランザクションとします。

cmtintvl＝2，reflect_trn_max_sqlnum＝20という条件での例を，次の図に示します。

図5‒9　抽出側トランザクションと反映側トランザクションの関係

T1の更新SQL数はreflect_trn_max_sqlnumオペランドの指定値以下であり，cmtintvlオペランドの指定値が2であることから，T2をT1と合わせて一つの反映側トランザクションとして扱えるかどうか判定します。

T1とT2の更新SQL数の合計値はreflect_trn_max_sqlnumオペランドの指定値以下です。したがって，T1とT2を合わせて，一つの反映側トランザクションとすることができます。

T3の更新SQL数はreflect_trn_max_sqlnumオペランドの指定値以下であり，cmtintvlオペランドの指定値が2であることから，T4をT3と合わせて一つの反映側トランザクションとして扱えるかどうか判定します。

しかし，T3とT4の更新SQL数の合計値は，reflect_trn_max_sqlnumオペランドの指定値を超えてしまいます。したがって，T3とT4は，別の反映側トランザクションとなります。

残ったT5は，そのまま一つの反映側トランザクションとなります。

注意

reflect_trn_max_sqlnumオペランドの指定値は，反映先DBMSが一つのトランザクション処理に必要なリソースの上限値を目安に設定してください。

5.10　反映定義

反映定義では，反映側Datareplicatorの反映処理に必要な情報を定義します。次に示す機能を使わないで同一形式の表に反映する場合には，反映定義を省略できます。

反映処理をグループ単位に並列実行する表単位反映機能

UOCによって加工して反映するUOCを使った反映機能

時系列情報表に更新情報を出力する時系列情報取得機能

反映定義を省略したときに仮定される値を次の表に示します。

表5‒17　反映定義を省略したときに仮定される値

抽出側DB

反映側DB

HiRDB

XDM/SD E2※

XDM/RD E2

ADM

PDMII E2

TMS-4V/SP

RDB1 E2

HiRDB

認可識別子

スキーマ名

認可識別子

データベース名

DBM名

認可識別子

認可識別子

認可識別子

表識別子

最下位のレコード型名

表識別子

セグメント

データセット名

表識別子

表識別子

表識別子

列名

構成要素名

列名

フィールド名

フィールド名

列名

列名

列名

注※

1個の抽出定義内で，構成要素名，及び抽出再定義RESTRUCT文で指定した再定義項目名がユニークでない場合は，再定義項目名に対応する反映表の定義ができないため，反映定義は省略できません。

5.10.1　定義の規則

反映定義中に指定するフィールド名称，認可識別子，及び表識別子は，次に示す規則に従って指定してください。

1〜30バイト（認可識別子は1〜8バイト）の間で指定してください。

使用できる文字は次のとおりです（認可識別子は，英大文字，英小文字，及び数字だけ使用できます）。

英大文字（A〜Z，#，@，¥）

英小文字（a〜z）

数字（0〜9）

仮名文字

　（下線）

空白

−（ハイフン）

全角文字

半角文字と全角文字は，混在して指定できます。

先頭文字には，半角英大文字，半角英小文字，半角仮名文字（ア〜ン，ヲ），又は全角文字を指定してください。

全角空白文字は指定できません。

半角空白，又は半角ハイフンを含む場合は，「 " 」（ダブルクォーテーション）と「 " 」（ダブルクォーテーション）で囲んで指定してください。

5.10.2　構造と形式

(1)　構造

反映定義の構造を次の図に，反映定義文の内容と繰り返し指定できる指定数を次の表に示します。

図5‒10　反映定義の構造

表5‒18　反映定義の内容と指定数

定義名

定義文

指定数

内容

更新情報フィールド定義

format文

0〜4095

抽出したデータと更新情報のフィールドを対応付けます。

反映表定義

load文

0〜4095

更新情報を反映する方法や，時系列情報として取得する内容を指定します。

反映グループ定義

group文

0〜128

表単位反映方式で反映する場合の反映処理のグループ分けを指定します。

(2)　形式

/* 更新情報フィールド定義 */

〔{{ format　更新情報名

　name　フィールド名称

〔｛ const　初期値｜by　列データ編集UOC関数識別子〔 nocodecnv 〕｜〔 nocodecnv 〕｝〕

　〔{{ name　フィールド名称

〔｛ const　初期値｜by　列データ編集UOC関数識別子〔 nocodecnv 〕｜〔 nocodecnv 〕｝〕

　　…}}〕

}}…〕

/* 反映表定義 */

〔{{ load　｛ フィールド名称〔{{，フィールド名称 }}…〕｜＊ ｝

　　from　更新情報名

　　｛ to〔 ｛ timestamp｜sqlconvopt1｜sqlconvopt2 ｝〕

　　　　　〔 認可識別子．〕表識別子

　　　　　〔 check ｛not_null_unique｜unique｜none｝〕

　　　　　〔 with lock 〕

　　　　　｜ by　'uoc名' ｝

　　}}…〕

/* 反映グループ定義 */

〔{{ group　反映グループ名称

　　by〔 認可識別子．〕表識別子〔{{，〔 認可識別子．〕表識別子 }}…〕

/**** キーレンジ単位分割方式の定義 ****/

　　〔{{〔 in　'反映先FESのホスト名'/ '反映先FESのサーバ識別子'〔 / '反映先FESのポート番号' 〕〕

　　　〔 having　キーレンジ分割条件文〔{{，キーレンジ分割条件文}}…〕｜ other 〕

　　}}…〕

/**** ハッシュ分割方式の定義 ****/

　　〔{{ hash

　　　{ in　'反映先FESのホスト名'/ '反映先FESのサーバ識別子'〔 / '反映先FESのポート番号' 〕

　　　　〔（RDエリア名 {{，RDエリア名}} …｜other）〕

　　　　〔{{ ，'反映先FESのホスト名'/ '反映先FESのサーバ識別子'〔 / '反映先FESのポート番号' 〕

　　　　〔（RDエリア名 {{，RDエリア名}} …｜other）〕

　　　　}}… 〕

　　　　｜divide into SQLプロセス分割数 ｝

　　}}…〕〕

；

5.10.3　定義内容の変更

定義内容を変更する場合には，次のように操作してください。

抽出側の業務を停止します。

反映側にすべての更新データが反映されていることを確認します。

抽出側及び反映側Datareplicatorを停止します。

テキストエディタで抽出定義及び反映定義の内容を変更します。

抽出側Datareplicatorの環境を初期化します。

hdeprepコマンドで抽出定義のプリプロセスを実行します。

反映側Datareplicatorを初期開始します。

抽出側Datareplicatorを起動します。

抽出側HiRDBの業務を再開します。

5.10.4　更新情報フィールド定義

抽出側システムから送信される更新情報の名称と，各フィールドの名称を定義します。

更新情報のすべてのフィールドを，並び順を変えないで反映表定義のload文で指定した列名の順に対応付ける場合，更新情報フィールド定義は省略できます。この場合，反映表定義のload文では，フィールド名称を省略して，「＊」を指定します。「＊」を指定すると，更新情報フィールド定義があっても，その内容は無視されます。

更新情報フィールド定義は，一つの更新情報に対して一つだけ定義できます。

(1)　形式

〔{{ format　更新情報名

　name　フィールド名称

〔｛ const　初期値｜by　列データ編集UOC関数識別子〔 nocodecnv 〕｜〔 nocodecnv 〕｝〕

　〔{{ name　フィールド名称

〔｛ const　初期値｜by　列データ編集UOC関数識別子〔 nocodecnv 〕｜〔 nocodecnv 〕｝〕

　　…}}〕

}}…〕

(2)　オペランドの説明

format　更新情報名

　　〜〈1〜8文字の記号名称〉

抽出側システムの抽出定義で定義されている更新情報名を指定します。

name　フィールド名称〔｛ const　初期値｜by　列データ編集UOC関数識別子〔 nocodecnv 〕｜〔 nocodecnv 〕｝〕

〔{{ name　フィールド名称〔｛ const　初期値｜by　列データ編集UOC関数識別子〔 nocodecnv 〕｜〔 nocodecnv 〕｝〕　　…}}〕

format文で指定した更新情報のフィールド名称，又は追加するフィールド名称を指定します。フィールド名称は4000まで指定できます。

name　フィールド名称

反映するかどうかに関係なく，更新情報のすべてのフィールド名称を，更新情報の先頭のフィールド名称から順に指定します。更新情報にはない任意のフィールドを追加する場合には，任意の名称を指定し，次に説明する「const　初期値」を指定します。

フィールド名称は，1個の更新情報フィールド定義内で一意になるように指定してください。

フィールド名称の指定方法は，「5.10.1　定義の規則」を参照してください。

const　初期値

更新情報にはない任意のフィールドを追加する場合に，追加するフィールドの初期値を指定します。なお，constに指定した値を反映側DBに反映できるのは，更新種別が挿入（INSERT）のときだけです。

初期値として指定できる定数を次の表に示します。

表5‒19　const句に指定できる定数

定 数

列属性

説明

指定内容

反映内容

文字列定数※1

CHARACTER

アポストロフィ（’）で囲んだ文字列

（例）'abc'

（例）abc

日本語文字列定数※1

NCHAR

アポストロフィ（’）で囲んだ日本語文字列

（例）'平和'

（例）平和

真数定数※2又は

符号なし整数※2

INTEGER，

SMALLINT，

DECIMAL，

FLOAT，

SMALLFLT

符号（＋，−），数字，小数点から構成される文字列

（例）−1.23

（例）−1.23

null定数

※3

null値を示す定数

null

null値

反映種別

CHAR

反映処理の更新種別を示す定数

reflect_kind

※4

反映日付定数

DATE

反映日付を示す定数

reflect_date

（例）19990328※5

反映時間定数

TIME

反映時間を示す定数

reflect_time

（例）221530※6

反映時刻印定数

TIMESTAMP

反映時刻印を示す定数

reflect_timestamp

（例）19990328221530※7

抽出日付定数

DATE

抽出日付を示す定数

extract_date

（例）19990328※5

抽出時間定数

TIME

抽出時間を示す定数

extract_time

（例）214016※6

抽出時刻印定数

TIMESTAMP

抽出時刻印を示す定数

extract_timestamp

（例）19990328214016※7

注

抽象データ型の列と繰返し列には，null定数だけを指定できます。null定数以外を指定すると，反映時にHiRDBでデータ互換性エラーになります。

注※1

30バイトまで指定できます。

注※2

10進数で29けたまで指定できます。

注※3

すべての列属性に対応します。

注※4

反映処理の更新種別によって，次の4種類のどれかが反映されます。

・upd：更新種別が更新（UPDATE）の場合

・ins：更新種別が挿入（INSERT）の場合

・del：更新種別が削除（DELETE）の場合

・purge：更新種別が全行削除（PURGE TABLE）の場合

注※5

反映日付と抽出日付は，年月日の形式で反映されます。

注※6

反映時間と抽出時間は，時分秒の形式で反映されます。

注※7

反映時刻印と抽出時刻印は，年月日時分秒（秒は小数点第0，2，4，6位までを選択）の形式で反映されます。

ただし，抽出時刻印については，小数点以下の時刻は抽出側DBがメインフレームの場合にだけ取得します。また，そのときに取得する秒数は，小数点第2位までになります。

by　列データ編集UOC関数識別子

更新情報のフィールドに対応する抽出データを，列データ編集UOCでデータ編集する場合に，編集に使う列データ編集UOC関数識別子を指定します。

列データ編集UOC関数識別子は，typeX（Xは1から8まで指定でき，それぞれUOC関数 hds_ucoledit1()からhds_ucoledit8()に対応）を指定します。

ただし，マッピングキーに対応するフィールドに対しては指定できません。列データ編集UOCで扱えないデータ型及び列属性については，「8.2.5(4)　データ型の制限」を参照してください。

nocodecnv

更新情報のフィールドに対応する抽出データの文字コード変換処理を抑止させる場合に指定します。ただし，次に示す抽出列属性に対応するフィールドには指定できません。

文字型以外に対応するフィールド

抽象データ型（SGMLTEXT，FREEWORD，XML）に対応するフィールド

マッピングキーに対応するフィールド

反映情報編集UOCに対しての反映表定義（load文中）に，このオプションを指定したフィールドが含まれていない場合は，このオプションは無視して（文字コード変換処理を実行して）反映処理を実行します。

5.10.5　反映表定義

更新情報に対する反映対象表を定義します。1個の更新情報を，複数の反映対象表に反映する場合には，反映表定義を反映対象表の数だけ繰り返し定義します。フィールド名称，認可識別子，及び表識別子の指定方法については，「5.10.1　定義の規則」を参照してください。

(1)　形式

〔{{ load　｛ フィールド名称〔{{，フィールド名称 }}…〕｜＊ ｝

　　from　更新情報名

　　｛ to〔｛ timestamp｜sqlconvopt1｜sqlconvopt2 ｝〕

　　　　　〔 認可識別子．〕表識別子

　　　　　〔 check ｛not_null_unique｜unique｜none｝〕

　　　　　〔 with lock 〕

　　｜ by　'uoc名' ｝

　　}}…〕

(2)　オペランドの説明

load　｛フィールド名称〔{{，フィールド名称}}…〕｜＊｝

更新情報のフィールドを，反映対象表にどのように対応付けるのかを定義します。マッピングキーに該当するフィールド名称は，反映対象表のマッピングキーを格納した列に対応するように定義してください。

なお，HiRDBのpd_max_access_tablesオペランドには，指定したload文の個数以上の値を指定してください。pd_max_access_tablesオペランドの指定値が，指定したload文の個数よりも少ない場合は，HiRDBでKFPA11931-Eメッセージが出力されエラーになります。pd_max_access_tablesオペランドの詳細については，マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

フィールド名称

更新情報フィールド定義で指定したフィールド名称のうち，反映対象とするフィールドを，反映対象表の左の列から順に対応付けます。フィールド名称は，最大4000個指定できます。

ここで指定するフィールド名称の数は，反映対象表の列数と一致するように指定してください。

＊

「＊」を指定すると，対応する更新情報に関する更新情報フィールド定義は無視されます（const，列データ編集UOC関数識別子，及びnocodecnv指定も無視されます）。

更新情報のすべてのフィールドは，並び順を変えないでそのまま反映対象表に対応付けられます。

from　更新情報名

　　〜〈1〜8文字の記号名称〉

反映対象にする更新情報名を指定します。更新情報名には抽出定義で指定した名称を指定します。

to〔｛ timestamp｜sqlconvopt1｜sqlconvopt2 ｝〕〔認可識別子．〕表識別子

〔check ｛not_null_unique｜unique｜none｝〕〔with lock〕｜by ’uoc名’

反映対象表の認可識別子と表識別子，又はUOC名を定義します。認可識別子と表識別子については，マニュアル「HiRDB SQLリファレンス」を参照してください。

なお，反映対象表の表識別子を指定する場合は，更に次に示すオプションの指定ができます。

時系列情報を取得するかどうか。

マージ表を作成するかどうか。

ユニークチェックを行うかどうか。

反映対象表に対してLOCK TABLE文を発行するかどうか。

timestamp

時系列情報を取得するときに指定します。timestampを指定すると，load句の指定は時系列情報格納表と認識して格納されます。

繰返し列が含まれている表には，timestampは指定できません。指定すると定義解析エラーになって，このデータ連動識別子での反映処理が停止します。

sqlconvopt1｜sqlconvopt2

更新だけでなく，追加や削除を実行できるマージ表を作成するときに指定します。この値を指定するときは，反映対象表が次に示す条件を満たしていることが前提です。

マッピングキー列の一部又は全部に，ユニークインデクスが定義されている。

マッピングキーでない列には，ユニークインデクスの定義がない。

反映対象表は，時系列情報表以外である。

マッピングキーが更新されない。

SQL文の実行と指定値による動作の違いを次に示します。

SQL文

sqlconvopt1

sqlconvopt2

INSERTでキー重複が発生。

UPDATEに置き換えて実行されます。

UPDATEに置き換えて実行されます。

UPDATEで該当行がない。

INSERTに置き換えて実行されます。

INSERTに置き換えて実行されます。

DELETE

該当行が削除されます。該当行がないときは，無視されます。

該当行があるときは，マッピングキー以外でCONST句指定のない反映対象列にNULL値を設定してから，UPDATEに置き換えて実行されます。

該当行がないときは，無視されます。

PURGE

すべての行が削除されます。

すべての行が削除されます。

マージ表を作成するときの注意

マージ表を作成するときは，sqlconvopt1又はsqlconvopt2を指定します。sqlconvopt1とsqlconvopt2では，DELETEデータに対する処理が異なります。sqlconvopt1ではDELETEを行削除として反映しますが，sqlconvopt2ではDELETEをnull値更新として反映します。null値更新の対象になる列は，format文でconst句を指定していない列だけです。

マージ表を作成する指定をすると，SQLを2回発行することになります。そのため，変換が大量に発生すると反映処理の性能に影響が出ることがあります。

列データ編集UOCを使うときは，変換前SQL発行直前と変換後発行直前の2回UOCが呼び出されます。また，sqlconvopt2指定でDELETEを実行したときもUOCが呼び出されます。このときのデータの値は，NULL値になります。

認可識別子

反映対象表の認可識別子を指定します。timestampを指定したときは，時系列情報格納表の認可識別子を指定します。認可識別子を省略すると，反映システム定義で定義した認可識別子が仮定されます。

表識別子

反映対象表の表識別子を指定します。timestampを指定したときは，時系列情報格納表の表識別子を指定します。

check ｛not_null_unique｜unique｜none｝

マッピングキー列に対するユニークチェックを行うときの条件を指定します。ユニークチェックの内容を次の表に示します。この句を指定すると，反映環境定義のmapping_key_checkオペランドの値に関係なく，ここで指定した値に従ってユニークチェックを行います。

この句を省略した場合は，mapping_key_checkオペランドの指定値に従います。

なお，timestampオプションが指定されている表には，指定値に関係なくユニークチェックは行われません。

また，マージ表作成オプションを使用する場合には，not_null_uniqueを指定することをお勧めします。

表5‒20　ユニークチェックの内容

チェック項目

チェック内容

インデクス種別

次のどれかのインデクス種別であること。

ユニークインデクス

ユニーククラスタインデクス

プライマリインデクス

プライマリクラスタインデクス

インデクス構成列

マッピングキー構成列だけであること。

not_null_unique

反映対象表に対して，「表5-20　ユニークチェックの内容」の内容を満たすインデクスが定義されていること，及びそのインデクスの構成列がNOT NULL属性であることを確認します。

unique

反映対象表に対して，「表5-20　ユニークチェックの内容」の内容を満たすインデクスが定義されていることを確認します。NULL値に関するチェックは行わないため，完全なデータの一意性は抽出側DBを更新するユーザプログラムなどで保証する必要があります。

none

チェックを行いません。データの一意性は抽出側DBを更新するユーザプログラムなどで保証する必要があります。

mapping_key_checkオペランドとcheck句では，指定した際の反映側Datareplicatorの動作が異なります。

mapping_key_checkオペランド（not_null_unique指定）の例と，反映側Datareplicatorの動作を次の表に示します。

指定例

動作

load * from t1 to T1 check not_null_unique

not_null_uniqueのチェックを行います。

load * from t1 to T1 check none

load * from t1 to T1

チェックを行いません。

mapping_key_checkオペランドを省略した場合（check句の指定が優先されます）の例と，反映側Datareplicatorの動作を次の表に示します。

指定例

動作

load * from t1 to T1 check not_null_unique

not_null_uniqueのチェックを行います。

load * from t1 to T1 check none

チェックを行いません。

load * from t1 to T1

not_null_uniqueのチェックを行います。

with lock

load文で指定した表に対してLOCK TABLE文を発行後，反映処理を実行する場合に指定します。この句の指定は，HiRDBへの反映にだけ有効となります。HiRDB以外への反映の場合，指定は無視されます。

with lock句は次に示す場合に指定します。

・HiRDBの共用RDエリア中に作成した共用表に対して反映処理を実行する場合（必須※）

　注※　指定がない場合，SQL実行エラーとなります。

・反映処理で排他制御によるオーバヘッドを削減したい場合（任意）

LOCK TABLE文の実行がエラーとなった場合の動作を次の表に示します。

表5‒21　LOCK TABLE文の実行がエラーとなった場合の動作

SQLCODE

反映環境定義のskip_sqlcodeオペランド指定なし

反映環境定義のskip_sqlcodeオペランド指定あり

-770，-911，-722，-723

実行中のトランザクションをロールバックし，同じトランザクションを更に2回までリトライします。2回目のリトライでもエラーが解消されない場合，KFRB03034-Eメッセージ及びエラーとなったLOCK TABLE文を未反映情報ファイルへ出力し，反映処理を停止します。

LOCK TABLE文をスキップし，LOCK TABLE文が発行されていない状態で反映処理を続行します。出力する情報種別は反映環境定義のsqlerr_skip_infoオペランドに依存します（output，又はmsgoutputが指定されている場合，KFRB03043-Wメッセージを出力します）。

上記以外

KFRB03034-Eメッセージ及びエラーとなったLOCK TABLE文を未反映情報ファイルへ出力し，反映処理を停止します。

注意

・with lock句を指定する場合，反映対象表は一つのRDエリアに対して，一つの表を格納する配置を推奨します。

・次に示す反映プロセス構成ではデッドロックが発生する可能性があるため適用できません。

・共用表を反映対象表とする場合，共用表への反映トランザクションが発生しているときに，非反映対象表への参照・更新ができなくなるため，反映対象表と非反映対象表を異なる共用RDエリアに格納しておく必要があります。

by　'uoc名'

　　〜〈1〜64バイトのパス名〉

ユーザが独自に作成したプログラム（UOC）で反映処理を実行する場合に，そのプログラム名を絶対パス名で指定します。パス名を省略してファイル名だけを指定できません。また，by句を指定した場合はload句に定数フィールドを指定できません。

5.10.6　反映グループ定義

表単位反映方式（表単位分割方式，キーレンジ単位分割方式，又はハッシュ分割方式）で反映処理を並列に実行するときの実行単位にする反映グループを定義します。反映グループは，128個まで繰り返し定義できます。フィールド名称，認可識別子，及び表識別子の指定方法については，「5.10.1　定義の規則」を参照してください。

(1)　形式

〔{{ group　反映グループ名

　　by〔 認可識別子．〕表識別子〔{{，〔 認可識別子．〕表識別子 }}…〕

/**** キーレンジ単位分割方式の定義 ****/

　　〔{{〔 in　'反映先FESのホスト名'/ '反映先FESのサーバ識別子'〔 / '反映先FESのポート番号' 〕〕

　　　〔 having　キーレンジ分割条件文〔{{，キーレンジ分割条件文}}…〕｜ other 〕

　　}}…〕

/**** ハッシュ分割方式の定義 ****/

　　〔{{ hash

　　　{ in　'反映先FESのホスト名'/ '反映先FESのサーバ識別子'〔 / '反映先FESのポート番号' 〕

　　　　〔（RDエリア名 {{，RDエリア名}} …｜other）〕

　　　　〔{{ ，'反映先FESのホスト名'/ '反映先FESのサーバ識別子'〔 / '反映先FESのポート番号' 〕

　　　　〔（RDエリア名 {{，RDエリア名}} …｜other）〕

　　　　}}… 〕

　　　　｜divide into SQLプロセス分割数 ｝

　　}}…〕〕

(2)　オペランドの説明

group　反映グループ名

　　〜〈1〜8文字の記号名称〉

反映を実行するグループの名称を指定します。反映グループ名は，反映定義中のすべての反映グループ定義で一意になるように指定してください。

次に示す文字列は，大文字，小文字に関係なく，反映グループ名として指定できません。

trngroup

othergrp

uocxxx※

注※　xxxは3けたの符号なし整数を表します。

例えば，trngroupの場合はtrngroup，TRNGROUP，TrnGroupなどが指定できません。

by〔認可識別子．〕表識別子〔{{，〔 認可識別子．〕表識別子 }}…〕

グループを構成する反映対象表を指定します。

認可識別子

グループを構成する反映対象表の認可識別子を指定します。認可識別子を省略すると，反映システム定義で設定した認可識別子が仮定されます。

表識別子

グループを構成する反映対象表の表識別子を指定します。ただし，同一の表識別子を複数のグループに指定できません。キーレンジ分割 又はハッシュ分割をする場合には，その反映グループ定義で指定できる表識別子の数は一つだけです。

in　'反映先FESのホスト名'/ '反映先FESのサーバ識別子'〔 / '反映先FESのポート番号'〕

反映側HiRDBでマルチFES機能を使ってフロントエンドサーバが複数起動している場合に，反映先のフロントエンドサーバのホスト名，サーバ識別子，ポート番号を指定します。マルチFES機能を使っている場合にin句の指定を省略すると，反映グループに対応する反映先のフロントエンドサーバは，反映側HiRDBのシステムマネジャによって決められます。マルチFES機能を使っていない場合にin句を指定しても，ただ一つ起動しているフロントエンドサーバに対して，すべての反映グループが対応付けられます。

一つの表に対する反映処理を，キーレンジ単位に分割して実行する場合には，in句とhaving句を，分割するキーレンジ数分指定します。このとき，having句で分割する条件も指定します。

in句は，一つの反映グループ定義内で最大8個定義できます。一つの反映グループ定義内で複数のin句を指定する場合，having句は省略できません。また，一つの反映グループ定義内で同一の反映先のフロントエンドサーバを複数指定することもできます。

反映先HiRDBがマルチフロントエンドサーバの場合に，接続するHiRDBサーバのフロントエンドサーバのホスト名を指定します。HiRDBシステム定義のpdunitで-pポート番号を指定しているホストへ接続する場合（系切り替え機能を使用している場合）は，そのポート番号を指定する必要があります。指定フォーマットは次のとおりです。

　反映先FESのホスト名：反映先FESのポート番号

反映先FESのホスト名

　　〜〈1〜32文字の識別子〉

反映先のフロントエンドサーバのPDFESHOST環境変数に設定したホスト名を指定します。

反映先FESのサーバ識別子

　　〜〈1〜8文字の識別子〉

反映先のフロントエンドサーバのPDSERVICEGRP環境変数に設定したサーバ識別子を指定します。

反映先FESのポート番号

　　〜〈1〜5文字の識別子〉

反映先のフロントエンドサーバのPDNAMEPORT環境変数に設定したポート番号を指定します。

上記の環境変数の内容については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

in句で指定できる反映先のフロントエンドサーバの数を次に示します。

表単位分割方式：1グループ当たり1個

キーレンジ単位分割方式：一つのレンジで1個

ハッシュ分割方式：1グループ当たり2〜8個

having　キーレンジ分割条件文〔{{，キーレンジ分割条件文}}…〕｜other

一つの表に対する反映処理をキーレンジ単位に分割して実行する場合に，分割するための条件文を指定します。having句は，一つのin句に対して一つだけ定義できます。in句とhaving句の組み合わせを複数指定した場合には，先頭のin句とhaving句から順に検証していき，最初に合致した条件に対する反映処理が実行されます。

なお，固定長文字列（CHAR，MCHAR，又はNCHAR）を指定する場合，条件に合致させるために，条件値長＝定義長となるように，後ろにスペースを付加して指定してください。

反映データがすべての条件文に合致しない場合には，反映処理は実行されません。すべての条件文に合致しない場合にも反映処理を実行する場合には，各反映グループ定義の最後に「having other」を指定してください。

having　キーレンジ分割条件文

キーレンジ分割をするときの条件文を指定します。条件文は次の形式で指定します。

列名 ＝ 定数

列の値が指定した定数と等しい

列名 ＜ ＞ 定数

列の値が指定した定数と等しくない

列名 ＞ 定数

列の値が指定した定数より大きい

列名 ＞＝ 定数

列の値が指定した定数以上

列名 ＜ 定数

列の値が指定した定数より小さい

列名 ＜＝ 定数

列の値が指定した定数以下である

列名 IS NULL

列の値がNULL値である

列名 IS NOT NULL

列の値がNULL値でない

条件文は，一つのhaving句に最大8個定義できます。一つのhaving句に条件文を複数指定した場合は，指定した条件がすべてAND結合されます。例えば，「having　c1=100，c2=200」と指定した場合には，「c1=100」と「c2=200」の両方の条件を満たすデータの場合だけ，反映処理が実行されます。

having　other

キーレンジ分割条件文に合致しない場合でも，データを反映する場合に指定します。otherは，各反映グループ定義の最後に一つだけ指定できます。otherを複数指定した場合には，反映定義の解析時にエラーになります。また，otherの後にhaving句を指定するとエラーになります。

hash

一つの表に対する反映処理で反映SQLプロセスを複数個 並列して処理するときに，更新情報を各プロセスに分散するときに指定します。分散するときは，HiRDBのハッシュ分散関数を使います。ハッシュキー列はHiRDBから検索しますが，マッピングキー以外の列が検索されると，反映定義の解析でエラーになります。

ハッシュ分割は，HiRDBでハッシュ分割した表に対してだけ指定できます。HiRDBでハッシュ分割していない表にhashオプションを指定すると，反映定義の解析でエラーになります。

抽出側の列と反映先のハッシュキー列との対応については，次に示す条件を満たしてください。

列のデータ型が抽出側と反映側で一致している。

列のデータ型がDECIMAL型のときは，精度と位取りが一致している。

列のデータ型が文字型のときは，「抽出側の列長 ≦ 反映側の列長」である。

列のデータ型がTIMESTAMP型のときは，小数部のけた数が一致している。

上記の条件が一つでも満たされないと，反映定義の解析でエラーになります。

hashオプションを指定してハッシュ分割するときはHiRDBのクライアントライブラリを使うので，環境変数SHLIB_PATHに$PDDIR/client/libを追加してください。

RDエリア名

ハッシュ分割はRDエリア単位でデータ格納先を振り分けるため，ハッシュ分割するときの反映先FES指定ごとの振り分け条件として，RDエリア名を指定します。指定がないときは，Datareplicatorで自動的に振り分け先を決定します。

RDエリア名は省略できますが，一つのgroup文の中でRDエリア名の指定がある反映先FES指定と指定がない反映先FES指定が混在させないでください。混在していると，定義解析エラーになって，反映処理が終了します。

一つのgroup文の中で同じRDエリア名を複数指定できません。複数指定していると，定義解析エラーになって，反映処理が終了します。

条件として指定していないすべてのRDエリアのデータをすべて反映させるときは，RDエリア名にotherを指定します。otherを省略すると，group文で最後に指定した反映先FES指定にotherを指定したと仮定されます。otherを指定するときは，次の規則に従ってください。

otherは，複数指定するin句の最後に指定してください。

［正しい例］

in 'host1'/'fes1'（rdarea1，rdarea2），

　'host2'/'fes2'（rdarea3，rdarea4），

　'host3'/'fes3'（other）

［エラーになる例］

in 'host1'/'fes1'（rdarea1，rdarea2），

　'host2'/'fes2'（other），

　'host3'/'fes3'（rdarea5，rdarea6）

エラーになる例の場合，3行目と2行目を入れ換えて指定するとエラーを回避できます。

otherは，RDエリア名の指定で，ほかのRDエリアと同時に指定できません。

［エラーになる例 その1］

in 'host1'/'fes1'（rdarea1，rdarea2），

　'host2'/'fes2'（rdarea3，rdarea4），

　'host3'/'fes3'（rdarea5，other）

エラーになる例 その1の場合，otherを削除するとエラーを回避できます。

［エラーになる例 その2］

in 'host1'/'fes1'（rdarea1，rdarea2），

　'host2'/'fes2'（rdarea3，other），

　'host3'/'fes3'（rdarea5，rdarea6）

エラーになる例 その2の場合，2行目と3行目を入れ換えてotherを削除するとエラーを回避できます。

なお，hashオプションでは，キーレンジとは異なり，指定していないレンジを反映対象としないようにはできません。省略したRDエリアは，最後のFES指定のレンジで反映されます。そのため，RDエリアを省略しないで，すべてのRDエリア名をどれかのFES指定で定義することをお勧めします。

divide into SQLプロセス分割数

　　〜〈符号なし整数〉((2〜8))

HiRDBがシングルサーバの表に対する反映処理を，ハッシュ分割などで複数のSQLプロセスで並列に実行するときのSQLプロセス数を指定します。2〜8以外の値を指定すると，反映定義の解析でエラーになります。

(3)　反映グループ定義による反映グループ分け

反映グループ定義を定義している場合，反映側Datareplicatorでは，反映処理をグループ単位に分けて並列処理します。反映グループは反映グループ定義に従って，128グループまで生成できます。反映グループ定義による反映グループの生成を次の表に示します。なお，キーレンジ単位分割方式又はハッシュレンジ分割方式の反映グループを定義する場合，PURGE TABLEが実行されない表でなければなりません。

表5‒22　反映グループ定義による反映処理のグループの生成

反映処理の分類

反映処理実行時の処理グループの生成

反映グループ定義で指定した表に対する反映

反映グループ定義に従って，グループを生成します。

反映グループ定義で指定しなかった表に対する反映

指定されなかったすべての反映対象表で一つのグループを生成します。グループ名はothergrpと設定されます。

UOCによる反映

UOCごとにグループを生成します。グループ名は，UOC001からUOC128までの範囲で自動的に設定されます。

(4)　キーレンジ分割を指定するときの規則

キーレンジ分割条件を指定するときの規則を説明します。

キーレンジ分割（in句とhaving句の組み合わせ）の最大数

一つの反映グループ定義では，キーレンジ分割（in句とhaving句の組み合わせ）を8個まで指定できます。8個以上のキーレンジ分割を指定すると，定義解析時にエラーになります。

キーレンジ分割の条件文の最大数

一つのキーレンジ分割では，条件文を半角のコンマ（，）で区切ることによって，8個まで指定できます。8個以上の条件文を指定すると，定義解析時にエラーになります。

条件文に指定できる列

キーレンジ分割の条件文に指定できる列は，反映処理でマッピングキーとしている列だけです。マッピングキーではない列をキーレンジ分割の条件文に指定している場合には，定義解析時にエラーになります。

条件文に指定した列に指定できる定数

キーレンジ分割の条件文には，すべてのデータ型の列を指定できます。ただし，データ型ごとに，指定できる定数に制限があります。キーレンジ分割条件文内の列に指定できる定数を次の表に示します。

表5‒23　キーレンジ分割条件文内の列に指定できる定数

列のデータ型

指定できる定数

指定例

INTEGER

−2147483648〜2147483647の整数値

123456

SMALLINT

−32768〜32767の整数値

12345

DECIMAL(n)

nけたの整数値（n：1〜38）

1234567890

DECIMAL(n，m)

整数部が0〜（n−m）けたの固定小数点表現形式

123.456789

SMALLFLT

固定小数点表現形式，及び単精度浮動小数点表現形式

1.23E10

FLOAT

固定小数点表現形式，及び倍精度浮動小数点表現形式

1.2345E20

CHAR

1〜255文字の，シングルクォーテーション（’）で囲まれた文字列

'ABCDEF'

VARCHAR

NCHAR

NVARCHAR

MCHAR

MVARCHAR

DATE

反映側HiRDBでの文字列表現のフォーマットである’YYYY-MM-DD’だけ

YYYY：0001〜9999（年）

MM ：01〜12（月）

DD ：01〜31（日）

'2001-01-01'

TIME

反映側HiRDBでの文字列表現のフォーマットである’HH-MI-SS’だけ

HH ：00〜23（時）

MI ：00〜59（分）

SS ：00〜59（秒）

'12:00:00'

INTERVAL YEAR TO DAY

精度8，位取り0の固定小数点数である±yyyymmdd.

yyyy：0000〜9999（か年）

mm ：00〜99（か月）

dd　：00〜99（か日）

0000010101.

INTERVAL HOUR TO SECOND

精度6，位取り0の固定小数点数である±hhmmss.

hh　：00〜99（時間）

mm ：00〜99（分）

ss　：00〜99（秒）

−010101.

TIMESTAMP

反映側HiRDBでの文字列表現のフォーマットである’YY-MM-DD HH-MI-SS［.NN…N］’だけ※

YYYY：0001〜9999（年）

MM ：01〜12（月）

DD ：01〜31（日）

HH ：00〜23（時）

MI ：00〜59（分）

SS ：00〜59（秒）

NN…N：0〜999999（最大6けたの小数秒）

'2001-01-01 10:45:30.1523'

注※

日データではその月の最終日付を超えるかだけをチェックします。うるう年のチェックはしません。

固定長文字列データ型の後ろの空白文字の扱い

固定長文字列データ型を条件文に指定する場合には，反映環境定義のref_data_backspaceオペランドの指定値によって，次のように指定してください。

suppressを指定した場合

固定長文字列データ型の後ろの空白文字を除いた値を指定します。

nosuppressを指定した場合

固定長文字列データ型の後ろの空白文字を含んだ値を指定します。

(5)　注意

反映処理が正常終了又はイベント終了以外で停止している場合に，反映グループ定義を変更すると，前回までの反映処理と定義変更後の反映処理との間で不整合が発生する場合があります。

UOCによる反映がある場合の反映処理の方式

UOCによる反映がある場合，反映システム定義，イベントでの指定，及びhdsrfctlコマンドでの指定に関係なく，表単位反映方式で反映処理が実行されます。

5.11　更新情報定義

SAMファイルを使う抽出側DBがPDMII E2（VOS3，VOS1）のときは，反映側Datareplicatorに更新情報定義を指定します。

抽出側DBがRDB1 E2のときは，更新情報定義は不要です。

PDMII E2ログ形式SAMファイルからの更新情報の抽出に必要な情報を定義します。

5.11.1　構造と形式

(1)　構造

各定義文は，稼働環境定義文，抽出再定義文，抽出文の順序で記述します。更新情報定義の構造を次の図に示します。また，更新情報定義の内容と指定数を次の表に示します。

図5‒11　更新情報定義の構造

表5‒24　更新情報定義の内容と指定数

定義名

定義文

指定数

内容

稼働環境定義文

filetype文

1

対象になるファイル種別を指定します。

抽出再定義文

restruct文

0〜4096

複数フィールドを1フィールド，又は1フィールドを複数フィールドとする場合に再定義フィールド名，データ開始位置，フィールド属性，長さをデータセット単位に指定します。

抽出文

extract文

1〜4096

抽出対象DBM，データセット，フィールド，更新情報名 及びマッピングキーを指定します。

(2)　形式

/* 稼働環境定義文 */

filetype　PDM

/* 抽出再定義文 */

〔{{ restruct　DBM名称.データセット名

　　　　{{ field　再定義フィールド名称〔 position　データ開始位置 〕

　　　　　 　attr　再定義フィールド属性（長さ）〔 not　null 〕}}…}}…〕

/* 抽出文 */

{{ extract　DBM名称.データセット名

　　　　（｛ ｛ フィールド名称｜再定義フィールド名称 ｝

　　　　〔 {{，｛ フィールド名称｜再定義フィールド名称 }}｝…〕｜＊ ｝）

　　to　更新情報名

　　key（｛ フィールド名称｜再定義フィールド名称 ｝

　　〔{{ ，｛ フィールド名称｜再定義フィールド名称 }}｝…〕）}}…

；

5.11.2　稼働環境定義文

更新情報入力の稼働環境についての情報を指定します。

(1)　形式

filetype　PDM

(2)　オペランドの説明

filetype　PDM

入力するSAMファイルの種別を指定します。filetypeオペランドは，1件の更新情報定義に対して1件だけ指定します。指定できるのは，PDMII E2ログ形式SAMファイルだけです。

PDM

PDMII E2ログ形式SAMファイル

5.11.3　抽出再定義文

PDMII E2ログ形式SAMファイルの場合，PDMII E2の定義に指定した1フィールドを複数フィールド，複数フィールドを1フィールド，又はフィールドから部分的にデータを抽出する場合のフィールドを指定します。抽出再定義文はデータセット単位に必要です。指定する定義は順不同です。

抽出再定義文を省略すると，PDMII E2で定義したフィールドをそのまま更新情報定義に使って更新処理を実行します。

(1)　形式

〔{{ restruct　DBM名称.データセット名

　　　　{{ field　再定義フィールド名称〔 position　データ開始位置 〕

　　　　　 　attr　再定義フィールド属性（長さ）〔 not　null 〕}}…}}…〕

(2)　オペランドの説明

DBM名称，データセット名，再定義フィールド名称は，それぞれ反映側HiRDBの認可識別子，表名，列名に対応させてください。

restruct　DBM名称.データセット名

　　〜〈1〜6文字の記号名称〉

PDMII E2ログ形式の場合にDBM名称とデータセット名を指定します。データセットがコーディッドレコード機能を使ったバリアブルデータセットの場合のデータセット名は，データセット名の後ろにレコードコードの値を付けた名称を指定します。

field　再定義フィールド名称

　　〜〈1〜30文字の記号名称〉

PDMII E2ログ形式の場合に，再定義フィールド名称を指定します。

position　データ開始位置

　　〜《0》

再定義フィールドに対応する行データの先頭（＝0）からの位置を設定します。

attr　再定義フィールド属性（長さ）〔 not null 〕

再定義フィールド属性と長さを指定します。

not nullは，更新データが '4040…' の場合にこのデータを初期値（nullデータ）としないで実データとして扱うときに指定します。ただし，パック形式とゾーン形式のデータには，この指定は使えません。

指定できるフィールド属性と長さを次の表に示します。

表5‒25　再定義フィールドに指定できるフィールド属性と長さ

フィールド属性（長さ）

説明

フィールド（バイト）

CHAR(n)

文字列データ

n：文字数（1＜＝n＜＝30000）

n

NCHAR(n)

日本語文字列データ

n：文字数（1＜＝n＜＝15000）

n×2

PACK(m〔，n〕)

符号ありパック形式10進データ

m：整数部　n：小数部

（0＜＝m＜＝29，0＜＝n＜＝29，1＜＝m＋n＜＝29）

（m＋〔n〕＋1）÷2

小数点以下切り上げ

PACKNS(m〔，n〕)

符号なしパック形式10進データ

m：整数部　n：小数部

（0＜＝m＜＝29，0＜＝n＜＝29，1＜＝m＋n＜＝29）

（m＋〔n〕＋1）÷2

小数点以下切り上げ

UNPACK(m，〔，n〕)

符号ありゾーン形式10進データ

m：整数部　n：小数部

（0＜＝m＜＝29，0＜＝n＜＝29，1＜＝m＋n＜＝29）

m＋〔n〕

UNPACKNS(m〔，n〕)

符号なしゾーン形式10進データ

m：整数部　n：小数部

（0＜＝m＜＝29，0＜＝n＜＝29，1＜＝m＋n＜＝29）

m＋〔n〕

COMP(m〔，n〕)

COBOL　2進固定小数点データ

m：整数部　n：小数部

（0＜＝m＜＝18，0＜＝n＜＝18，1＜＝m＋n＜＝18）

1＜＝m〔＋n〕＜＝4の場合

　　：2

5＜＝m〔＋n〕＜＝9の場合

　　：4

10＜＝m〔＋n〕＜＝18の場合

　　：8

BINARY(m〔，n〕)

PL/I　2進固定小数点データ

m：精度　n：位取り

（1＜＝m＜＝31，0＜＝n＜＝31，m＞＝n）

1＜＝m＜＝15の場合：2

16＜＝m＜＝31の場合：4

FLOAT(n)

浮動小数点データ

n：バイト数（n＝4，8）

ｎ

5.11.4　抽出文

PDMII E2ログ形式SAMファイルの場合，抽出対象になるDBM名称，データセット名 及びフィールド名称を指定します。抽出対象のDBM名称とデータセット名が複数存在する場合は，抽出文を複数指定します。1データセットに対しては，抽出文を1件だけ指定します。

1件のデータセットを複数の表に反映する場合は，反映定義で指定します。

(1)　形式

{{ extract　DBM名称.データセット名

　　　　（｛ ｛ フィールド名称｜再定義フィールド名称 ｝

　　　　〔 {{，｛ フィールド名称｜再定義フィールド名称 }}｝…〕｜＊ ｝）

　　to　更新情報名

　　key（｛ フィールド名称｜再定義フィールド名称 ｝

　　〔{{ ，｛ フィールド名称｜再定義フィールド名称 }}｝…〕）}}…

(2)　オペランドの説明

extract　DBM名称.データセット名

　　〜〈1〜6文字の記号名称〉

PDMII E2ログ形式の場合にDBM名称とデータセット名を指定します。データセットがコーディッドレコード機能を使ったバリアブルデータセットの場合のデータセット名は，データセット名の後ろにレコードコードの値を付けた名称を指定します。

フィールド名称｜再定義フィールド名称

　　フィールド名称　〜〈1〜30文字の記号名称〉

フィールド名称と再定義フィールド名称を指定します。指定順は順不同です。ただし，同じ名称は複数回指定できません。

全列指定（＊指定）できるのは，抽出再定義文がない場合だけです。

to　更新情報名

　　〜〈1〜8文字の記号名称〉

抽出した更新情報に対する更新情報名を指定します。更新情報名は，更新情報定義中のすべての抽出文で一意になる名称を指定してください。

key　フィールド名称｜再定義フィールド名称

　　フィールド名称　〜〈1〜30文字の記号名称〉

マッピングキーに該当するフィールドと再定義フィールドを指定します。key句で指定するフィールドと再定義フィールドは，extract文で指定している名称でなければなりません。extract文での指定が全列指定（＊指定）の場合は，PDMII E2の定義中の一意になるフィールドを指定してください。

(3)　注意

マッピングキー列だけの抽出はできません。

DBM名称，データセット名，及びフィールド名称は必ず大文字で指定してください。

再定義フィールド名称と更新情報名は，英大文字と小文字を区別します。

DBM名称，データセット名，フィールド名称，及び再定義フィールド名称にDatareplicatorの予約語と同じ名称を指定する場合は，名称を「 " 」（ダブルクォーテーション）で囲んで指定してください。Datareplicatorの予約語については，「付録B　Datareplicator定義の予約語」を参照してください。

extractオペランドで指定するフィールドと再定義フィールドは，同じ列名を重複して指定できません。また，keyオペランドで指定するフィールド，再定義フィールドも，重複した名称を指定できません。

マッピングキーに対して更新した場合，更新後のデータをキーとして反映側で処理が実行されるため，反映処理でエラー（キーが一致するデータなし）又は意図したものとは異なる行に対して反映されることになります。そのため，マッピングキーに対する更新は実行しないでください。

keyオペランドで指定できるマッピングキー列数は，最大16個です。

次の属性の列をマッピングキーに指定する場合，列の長さは255バイト以下にしてください。

CHAR

NCHAR

5.12　二重化定義（反映側）

5.12.1　二重化定義（反映側）の形式と説明

反映側システムの二重化定義で使用する論理ファイル名と物理ファイル名の対応を定義します。

(1)　形式

{{ logical_file ＝ 論理ファイル名
    physical_file_a ＝ 物理ファイル名1
    physical_file_b ＝ 物理ファイル名2
# コメント行
}}
　　　：

定義文の1行の長さは半角1,024文字以内です。コメントを記述する場合は，行の先頭に「#」を記述してください。

(2)　オペランドの説明

logical_file ＝ 論理ファイル名

二重化するファイルの論理ファイル名を指定します。ファイルごとの論理ファイル名を次に示します。

対象システム

定義ファイル

論理ファイル名

反映側システム

反映マスタステータスファイル

hdsinitstate

反映ステータスファイル

反映環境定義に指定した名称

反映情報キューファイル

反映環境定義に指定した名称

論理ファイル名を重複して定義した場合は，定義解析エラーが発生します。また，反映環境定義ファイル中にない論理ファイル名称を定義した場合，その論理ファイル名に関する定義は無視されます。

physical_file_a ＝ 物理ファイル名1，physical_file_b ＝ 物理ファイル名2

〜((1〜125))（単位：バイト）

logical_fileで指定した論理ファイルを構成する物理ファイル名を絶対パスで指定します。物理ファイル名を重複して定義した場合は，定義解析エラーが発生します。

5.13　Datareplicatorの定義例

Datareplicatorの定義例について説明します。

メインフレーム側のデータ連動システムの定義例については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。

5.13.1　システムの対応とファイルの構成例

システムの対応とファイルの構成例を次の図に示します。この例では，抽出側システムと反映側システムの両方がDatareplicatorの例で示します。

図5‒12　システムの対応とファイルの構成例1

図5‒13　システムの対応とファイルの構成例2

5.13.2　抽出側Datareplicatorの定義の例

抽出側Datareplicatorの定義のうち，抽出システム定義，抽出環境定義，及び送信環境定義の例を説明します。抽出定義の例については，「5.13.4　抽出定義と反映定義の例」を参照してください。

抽出側Datareplicatorでは，抽出側Datareplicatorの定義のテンプレートを用意しています。テンプレートを $HDEPATH/ディレクトリ下にコピーして，ユーザの環境用に修正して利用できます。

UNIXシステムでEUCコード体系を使ってテンプレートを利用する場合には，文字コードを変換するためのOSコマンド（iconvなど）を使う必要があります。文字コードを変換するためのOSコマンドについては，該当するOSのリファレンスマニュアルを参照してください。

抽出側Datareplicatorの定義のテンプレートは，次に示すディレクトリに格納してあります。

UNIX版の場合： /opt/hirdbds/lib/sample/ディレクトリ

Windows版の場合：Datareplicatorをインストールしたディレクトリ¥sample¥ディレクトリ

抽出側Datareplicatorの定義のテンプレートのファイル名を次の表に示します。

表5‒26　抽出側Datareplicatorの定義のテンプレートのファイル名

定義名

ファイル名

記述方式

抽出システム定義

hdeenv

コメントには，JIS8/シフトJISコード体系の文字を使っています。

setで始まる行は，省略できないオペランドです。

#setで始まる行は，省略できるオペランドです。

指定範囲と省略時仮定値は，次のように記述しています。

《指定範囲；省略時仮定値》

省略時仮定値のあるオペランドには，設定値として省略時仮定値を記述しています。省略時仮定値のないオペランドには，設定値を記述していません。

オペランドの制限長が80文字までのため，ルーラを付けています。

抽出環境定義

extenv

送信環境定義

sendenv

抽出定義

extfile

コメントには，JIS8/シフトJISコード体系の文字を使っています。

抽出定義では，抽出文は省略できませんが，ユーザの定義に依存するため，定義例はすべてコメントとして記述しています。ただし，定義の終了を示す「；」だけは，コメントとして記述していません。

全般規則を先頭に記述しています。

(1)　抽出システム定義の例

抽出システム定義の例を次の図に示します。

図5‒14　抽出システム定義の例

(2)　抽出環境定義の例

抽出環境定義の例を次の図に示します。

図5‒15　抽出環境定義の例

(3)　送信環境定義の例

(a)　送信先識別子S1の場合の送信環境定義の例

送信先識別子S1の場合の送信環境定義の例を次の図に示します。

図5‒16　送信環境定義の例（送信先識別子S1の場合）

(b)　送信先識別子S2の場合の送信環境定義の例

送信先識別子S2の場合の送信環境定義の例を次の図に示します。

図5‒17　送信環境定義の例（送信先識別子S2の場合）

5.13.3　反映側Datareplicatorの定義の例

反映側Datareplicatorの定義のうち，反映システム定義と反映環境定義の例を説明します。反映定義の例については，「5.13.4　抽出定義と反映定義の例」を参照してください。

反映側Datareplicatorでは，反映側Datareplicatorの定義のテンプレートを用意しています。テンプレートを$HDSPATH/ディレクトリ下にコピーして，ユーザの環境用に修正して利用できます。

UNIXシステムでEUCコード体系を使ってテンプレートを利用する場合には，OSのstouコマンドを使う必要があります。stouコマンドについては，該当するOSのリファレンスマニュアルを参照してください。

反映側Datareplicatorの定義のテンプレートは，次に示すディレクトリに格納してあります。

UNIX版の場合： /opt/hirdbds/lib/sample/ディレクトリ

Windows版の場合：Datareplicatorをインストールしたディレクトリ¥sample¥ディレクトリ

反映側Datareplicatorの定義のテンプレートのファイル名を次の表に示します。

表5‒27　反映側Datareplicatorの定義のテンプレートのファイル名

定義名

ファイル名

記述方式

反映システム定義

hdsenv

コメントには，JIS8/シフトJISコード体系の文字を使っています。

setで始まる行は，省略できないオペランドです。

#setで始まる行は，省略できるオペランドです。

指定範囲と省略時仮定値は，次のように記述しています。

《指定範囲 ; 省略時仮定値》

省略時仮定値のあるオペランドには，設定値として省略時仮定値を記述しています。省略時仮定値のないオペランドには，設定値を記述していません。

オペランドの制限長が80文字までのため，ルーラを付けています。

反映環境定義

refenv

反映定義

reffile

コメントには，JIS8/シフトJISコード体系の文字を使っています。

反映定義はすべて省略できるため，定義例はすべてコメントとして記述しています。ただし，定義の終了を示す「；」だけは，コメントとして記述していません。

全般規則を先頭に記述しています。

(1)　反映側システム1の場合

(a)　反映システム定義の例

反映側システム1の場合の反映システム定義の例を次の図に示します。

図5‒18　反映システム定義の例（反映側システム1の場合）

(b)　反映環境定義の例

反映側システム1の場合の反映環境定義の例を次の図に示します。

図5‒19　反映環境定義の例（反映側システム1の場合）

(2)　反映側システム2の場合

(a)　反映システム定義の例

反映側システム2の場合の反映システム定義の例を次の図に示します。

図5‒20　反映システム定義の例（反映側システム2の場合）

(b)　反映環境定義の例

反映側システム2の場合の反映環境定義の例を次の図に示します。

図5‒21　反映環境定義の例（反映側システム2の場合）

5.13.4　抽出定義と反映定義の例

次に示す抽出定義と反映定義の例について説明します。

抽出対象表の列を抽出側で選択して並べ替えてデータ連動する場合

抽出対象表の列を反映側で選択して並べ替えてデータ連動する場合

抽出対象表に反映側で列（固定値）を追加してデータ連動する場合

一つの表を反映側で二つに分けてデータ連動する場合

一つの表を抽出側で二つに分けてデータ連動する場合

二つの表を反映側で一つにしてデータ連動する場合

ここで示す例では，抽出対象表の伝票番号（DNO）をマッピングキーとしています。

(1)　抽出側での列の選択と並べ替え

抽出対象表の列を抽出側で選択して並べ替えてデータ連動する場合の抽出定義と反映定義の例を次の図に示します。

図5‒22　抽出定義と反映定義の例（抽出側での列の選択と並べ替え）

(2)　反映側での列の選択と並べ替え

抽出対象表の列を反映側で選択して並べ替えてデータ連動する場合の抽出定義と反映定義の例を次の図に示します。

図5‒23　抽出定義と反映定義の例（反映側での列の選択と並べ替え）

(3)　反映側での列（固定値）の追加

抽出対象表に反映側で新しく列（固定値）を追加してデータ連動する場合の抽出定義と反映定義の例を次の図に示します。

図5‒24　抽出定義と反映定義の例（反映側での列（固定値）の追加）

(4)　反映側で1表を2表に分割

一つの抽出対象表を反映側で二つの表に分けてデータ連動する場合の抽出定義と反映定義の例を次の図に示します。

図5‒25　抽出定義と反映定義の例（反映側で1表を2表に分割）

(5)　抽出側で1表を2表に分割

一つの抽出対象表を抽出側で二つの表に分けてデータ連動する場合の抽出定義と反映定義の例を次の図に示します。

図5‒26　抽出定義と反映定義の例（抽出側で1表を2表に分割）

(6)　反映側で2表を1表に反映

二つの抽出対象表を反映側で一つにしてデータ連動する場合の抽出定義と反映定義の例を次の図に示します。

図5‒27　抽出定義と反映定義の例（反映側で2表を1表に反映）

5.13.5　マルチFES機能を使う場合の反映グループ定義の例

マルチFES機能を使う場合の，次に示す反映グループ定義の例について説明します。

表単位分割方式でマルチFES機能を使う場合

キーレンジ単位分割方式でマルチFES機能を使う場合

ハッシュ分割方式でマルチFES機能を使う場合

(1)　表単位分割方式でマルチFES機能を使う場合

表単位分割方式でマルチFES機能を使うときの反映グループ定義の例を次の図に示します。

図5‒28　反映グループ定義の例（表単位分割方式）

(2)　キーレンジ単位分割方式でマルチFES機能を使う場合

キーレンジ単位分割方式でマルチFES機能を使うときの反映グループ定義の例を次の図に示します。

図5‒29　反映グループ定義の例（キーレンジ単位分割方式）

(3)　ハッシュ分割方式でマルチFES機能を使う場合

ハッシュ分割方式でマルチFES機能を使うときの反映グループ定義の例を次の図に示します。

図5‒30　反映グループ定義の例（ハッシュ分割方式）

(4)　ハッシュ分割方式で，FESを指定する場合

ハッシュ分割でデータを別々のサーバに格納するパラレルサーバの表に対して，Datareplicatorの反映グループでFESを指定します。このとき，HiRDBの表と同様にハッシュ分割をします。FESを指定すると，ハッシュ分割した数だけ並行に反映処理するのと同時に，FESとBES間の通信オーバヘッドを削減してFESの負荷を減らせます。これによって，データ連動をより効率的に実行できるようになります。

反映グループ定義の例（ハッシュ分割方式でFESを指定する場合）を次の図に示します。

図5‒31　反映グループ定義の例（ハッシュ分割方式でFESを指定する場合）

6　運用

この章では，データ連動システムを運用するための手順，Datareplicatorの起動と終了，及びDatareplicatorの運用について説明します。

6.1　データ連動システムの運用の概要

データ連動システムを運用する手順の概要について説明します。Datareplicatorを使ったデータ連動システムの組み合わせを次に示します。

データ連動の形式

6.1の参照先

HiRDBからHiRDBへのデータ連動

メインフレーム側DB（XDM/SD E2，XDM/RD E2，ADM，PDMII E2，TMS-4V/SP）からHiRDBへのデータ連動

HiRDBからメインフレーム側DB（XDM/RD E2）へのデータ連動

6.1.1

SAMファイルを使ったメインフレーム側DBからHiRDBへのデータ連動

6.1.2

6.1.1　通常のデータ連動システムの運用手順

通常のデータ連動システムの運用手順を次の図に示します。

図6‒1　通常のデータ連動システムの運用手順

(1)　Datareplicatorの初期化（初めてデータ連動を開始する場合）

環境を構築した後に初めてデータ連動を開始する場合は，Datareplicatorを初期化します。詳細については，「6.2　環境構築時の初期化手順」を参照してください。

(2)　反映側システムの起動

反映側システムの起動手順を次に示します。

反映側DB（HiRDB又はXDM E2）を起動します。

反映側のデータ連動製品（Datareplicator又はXDM/DS）を起動します。

抽出側システムからのデータ送信時に，送信先の反映側システムが起動していない場合，抽出側システムは送信間隔ごとに反映側システムの起動を確認して，起動が確認できた時点から送信を開始します。このため，抽出側システムからデータを送信できないと，抽出側システムの資源（抽出情報キューファイルやシステムログファイル）が満杯になることがあります。システムを開始するときは，反映側システムが起動を完了してから，抽出側システムを起動することをお勧めします。

(3)　抽出側システムの起動

抽出側システムの起動手順を次に示します。

抽出側のデータ連動製品（Datareplicator又はXDM/DS）を起動します。

抽出側DB（HiRDB又はXDM E2）を起動します。

抽出側Datareplicatorは，抽出側HiRDBが稼働しているかどうかに関係なく起動できます。ただし，抽出側HiRDBの稼働中に抽出側Datareplicatorが稼働していないと，システムログファイルが満杯になって，抽出側DBが強制停止されたりデータ連動ができなくなったりすることがあります。

(4)　データ連動処理の実行

反映側システムと抽出側システムが正常に起動すると，システム定義に指定したタイミングでデータ連動が開始されます。

Datareplicatorの抽出側システムでのデータ連動処理の運用については，「6.4.1　抽出処理の運用」を参照してください。また，反映側システムでのデータ連動処理の運用については，「6.7.1　反映処理の運用」を参照してください。

XDM/DSの抽出側システムと反映側システムでのデータ連動処理の運用については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　運用」を参照してください。

(5)　抽出側システムの終了

データ連動システムの業務を終了するときは，まず抽出側システムを終了します。抽出側システムは，次の順序で終了してください。

抽出側DB（HiRDB又はXDM E2）を終了します。

抽出側データ連動製品（Datareplicator又はXDM/DS）を終了します。

HiRDBの終了方法についてはマニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を，抽出側Datareplicatorの終了については「6.3　抽出側Datareplicatorの起動と終了」を参照してください。

XDM/DSの終了方法については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　運用」を参照してください。

(6)　反映側システムの終了

反映側システムを終了します。反映側システムは，次の順序で終了してください。

反映側データ連動製品（Datareplicator又はXDM/DS）を終了します。

反映側DB（HiRDB又はXDM E2）を終了します。

反映側Datareplicatorの終了方法については，「6.6　反映側Datareplicatorの起動と終了」を，HiRDBの終了方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

XDM/DSの終了方法については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　運用」を参照してください。

6.1.2　SAMファイルを使って，メインフレーム側DBからHiRDBへデータ連動する場合の運用手順

SAMファイルを使って，メインフレーム側DB（PDMII E2，RDB1 E2）からHiRDBへデータ連動するときの運用手順を次の図に示します。

図6‒2　 SAMファイルを使って，メインフレーム側DBからHiRDBへデータ連動するときの運用手順

注※

手順2と手順3，及び手順5と手順6は手順を入れ替えても運用できます。

(1)　Datareplicatorの初期化（初めてデータ連動を開始する場合）

環境を構築した後に初めてデータ連動を開始する場合は，Datareplicatorを初期化します。詳細については，「6.2　環境構築時の初期化手順」を参照してください。

(2)　反映側システムの起動

反映側システムの起動手順を次に示します。

反映側DB（HiRDB）を起動します。

反映側のデータ連動製品（Datareplicator）を起動します。

(3)　抽出側システムの起動

抽出側システムの起動手順を次に示します。

抽出側DB（PDMII E2又はRDB1 E2）を起動します。

ファイル転送プログラムを起動します。

抽出側システムのプログラムの起動順序は，各製品の仕様に従います。

(4)　データ連動処理の実行

抽出側システムではファイル転送プログラムを使って，更新情報を格納したSAMファイルを反映側システムに送信します。送信されたSAMファイルは，抽出側システムのファイル転送プログラムが指定した反映側Datareplicatorのディレクトリに格納されます。

反映側Datareplicatorの操作者は，更新情報をSAMファイルから反映情報キューファイルに格納するため，hdssamqinコマンドを実行します。反映情報キューファイルへの更新情報の格納が完了すると，反映側システムは反映処理を実行します。

(5)　抽出側システムの終了

抽出側DB（PDMII E2又はRDB1 E2）を終了し，抽出側システムを終了します。

抽出側システムのプログラムの終了順序は，各製品の仕様に従います。抽出側システムのプログラムの終了方法については，該当するマニュアルを参照してください。

(6)　反映側システムの終了

反映側システムを終了します。反映側システムは，次の順序で終了してください。

反映側データ連動製品（Datareplicator）を終了します。

反映側DB（HiRDB）を終了します。

反映側Datareplicatorの終了方法については，「6.6　反映側Datareplicatorの起動と終了」を，HiRDBの終了方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

6.2　環境構築時の初期化手順

Datareplicatorの環境を構築した後に初めてデータ連動を開始する場合は，Datareplicatorを初期化してください。

手順の流れを次の図に示します。

図6‒3　環境構築時の初期化手順

注

手順6以降を実施するには，反映側DBを起動してください。

環境構築時の初期化手順を図に基づいて説明します。説明の番号は図中の番号に対応しています。

次に示すDatareplicatorの定義ファイルを作成します。

抽出システム定義ファイル

送信環境定義ファイル

抽出環境定義ファイル

抽出定義ファイル

二重化定義ファイル（抽出側Datareplicator用）（任意）

反映システム定義ファイル

反映環境定義ファイル

反映定義ファイル

二重化定義ファイル（反映側Datareplicator用）（任意）

抽出側HiRDBを停止します。

項番

作業内容

実行コマンド

確認項目

1

抽出側HiRDBを正常停止します。

pdstop

syslogファイル（Windowsの場合はイベントログ）にKFPS01850-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

注

HiRDBが正常停止していないと，HiRDBの定義ファイルの変更が有効になりません。

次に示す抽出側HiRDBの定義ファイルを修正します。

詳細については，「5.6　抽出側HiRDBの定義」を参照してください。

システム共通定義のpd_rpl_init_start

（pd_rpl_init_startオペランドにはYを指定することを推奨します）

システム共通定義のpd_log_rpl_no_standby_file_opr

ユニット制御情報定義のpd_rpl_hdepath

抽出側システムを初期化します。

項番

作業内容

実行コマンド

確認項目

1

抽出側Datareplicatorを初期化します。

hdestart -i

（応答メッセージにYを入力します）

msterrfile1又はmsterrfile2にKFRB00504-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

KFRB00504-Iメッセージが出力されていない，又はmsterrfile1及びmsterrfile2が作成されていない場合は，定義解析エラー，又はファイル生成に失敗しているおそれがあります。syslogファイル（Windowsの場合はイベントログ）を参照してエラー内容を確認し，対処した後に再度初期化を実行してください。

抽出側HiRDBを起動します。

抽出側HiRDBを起動したら，手順8が完了するまで抽出側DBに対する更新業務を行わないでください。

項番

作業内容

実行コマンド

確認項目

1

抽出側HiRDBを起動します。

pdstart

syslogファイル（Windowsの場合はイベントログ）にKFPS05210-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

2

HiRDB Datareplicator連携を開始します。

HiRDBのシステム共通定義のpd_rpl_init_startオペランドにNを指定しているか，指定を省略している場合に実施してください。

pdrplstart

標準出力にKFPS05140-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

3

HiRDBがDatareplicatorとのデータ連携が可能な状態になっているか確認します。

pdls -d rpl -j

表示結果の内容※を確認してください。

注※

次の例を参考に，表示結果の(1)と(2)がYとなっていることを確認してください。また，(3)と(4)が示すGen NoとBlock Noが0となっていないことを確認してください。

抽出側DBと反映側DBのデータを一致させます。

HiRDB Dataextractorなどを使用して，抽出対象表から反映対象表へデータの一括複写（データの初期作成）を行い，抽出側DBと反映側DBのデータを一致させてください。

抽出定義プリプロセスファイルを作成します。

項番

作業内容

実行コマンド

確認項目

1

抽出定義プリプロセスファイルを作成します。

hdeprep -f 抽出定義ファイル

標準出力にKFRB04500-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

注

hdeprepコマンドには，必要に応じてオプションを付けてください。

反映側Datareplicatorを初期化します。

項番

作業内容

実行コマンド

確認項目

1

反映側Datareplicatorを初期化します。

hdsstart -i -f -q

標準出力（Windowsの場合はイベントビューア）にKFRB04216-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

KFRB04216-Iメッセージが出力されていない場合は，定義解析エラー，又はファイル生成に失敗しているおそれがあります。

標準出力（Windowsの場合はイベントビューア）を参照してエラー内容を確認し，対処した後に再度初期化を実行してください。

注

反映側Datareplicatorを初めて初期化する場合は，hdsstartコマンドに-fオプションを付けて実行することを推奨します。また，ほかのオプションも必要に応じて付けてください。

抽出側Datareplicator及び反映側Datareplicatorを起動します。

項番

作業内容

実行コマンド

確認項目

1

反映側Datareplicatorを起動します。

hdsstart

errfile1又はerrfile2にKFRB00100-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

2

抽出側Datareplicatorを起動します。

hdestart※

msterrfile1又はmsterrfile2にKFRB00502-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

注※

hdestartコマンドには，必要に応じてオプションを付けてください。

《反映トランザクション同期機能を使用する場合》

反映トランザクション同期機能を使用する場合は，手順1〜9を実施した後，反映側Datareplicatorの同期反映グループの全プロセスを稼働状態にさせるために，同期イベントを実行してください。

項番

作業内容

実行コマンド

確認項目

1

同期イベントを実行します。

hdeevent※ -n 同期イベントコード

標準エラー出力にメッセージが出力されていないことを確認してください。

反映側システムのエラー情報ファイルにKFRB03009-Iメッセージが出力され，「reason」が「SYNC EVENT」であることを確認してください。

注※

hdeeventコマンドには，必要に応じてオプションを付けてください。

6.3　抽出側Datareplicatorの起動と終了

抽出側Datareplicatorの起動と終了の手順を次の図に示します。

図6‒4　抽出側Datareplicatorの起動と終了の手順

6.3.1　抽出側Datareplicatorの起動

抽出側Datareplicatorの起動方法と開始モードについて説明します。

抽出処理の開始方式の詳細については，「4.6.5　抽出処理の開始方式の設計」を参照してください。

(1)　抽出側Datareplicatorの起動方法

抽出側システムでhdestartコマンドを実行すると，抽出システム定義，抽出環境定義，及び送信環境定義に従って抽出側Datareplicatorを起動します。Windows版Datareplicatorの場合は，コマンドプロンプトでコマンドを実行してください。

抽出側Datareplicatorの環境を初期化するときは，hdestart -iコマンドを実行します。特定の送信先に対する送信環境だけを初期化したい場合は，hdestart -i -Sコマンドを使って，該当する送信先の環境だけを初期化します。

また，HiRDBの影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使用する場合，hdestart_nコマンドによる部分起動（抽出マスタプロセスと抽出ノードマスタプロセスを別々に起動）を行うこともできます。

詳細については，「7.　コマンドの文法」のhdestartコマンドを参照してください。

なお，Windows版Datareplicatorの場合，次の二つの方法でも起動できます。

抽出サービスを手動で開始する方法

Windowsの起動時に抽出サービスを自動で開始する方法

抽出サービスを手動で開始する方法

［コントロールパネル］にある［サービス］アイコンを開きます。

ノードマスタプロセス起動サービスが開始していることを確認します。

［サービス］から「HiRDB Datareplicator（Source Site）」を選びます。

［スタートアップパラメータ］に開始時のオプション（hdestartコマンドのオプション）を指定します。

［開始］ボタンをクリックします。

開始時のオプションに「-i」を指定して初期開始する場合の注意

［サービス］から初期開始した場合，ファイルを初期化するかどうかの確認メッセージは表示されません。このため，初期開始する前に，抽出側HiRDBがHiRDB Datareplicator連携を実行していないことを確認してください。

ファイルの初期化をした後に抽出側Datareplicatorが終了するので，［サービス］ダイアログボックスでエラーメッセージが表示されることがあります。このときは，イベントビューア又はエラーログファイルで，初期化完了のメッセージが出力されているかどうかを確認してください。初期化完了のメッセージが出力されていれば，初期開始が正常に実行されています。

Windowsの起動時に抽出サービスを自動で開始する方法

Windowsを起動したときに，抽出サービスを自動で開始する設定にする手順を次に示します。この場合，開始時のオプション（hdestartコマンドのオプション）は指定できません。

［コントロールパネル］にある［サービス］アイコンを開きます。

ノードマスタプロセス起動サービスが自動で開始する設定になっていることを確認します。

［サービス］から「HiRDB Datareplicator（Source Site）」を選びます。

［スタートアップ］ボタンをクリックします。

［サービス］ダイアログボックスの［スタートアップの種類］で［自動］を選びます。

［OK］ボタンをクリックします。

［閉じる］ボタンをクリックします。

次にWindowsを起動したときに，抽出サービスが自動で開始します。

(2)　抽出側Datareplicatorの開始モード

抽出側Datareplicatorの開始モードには，次の4種類があります。

開始モードの詳細については，「7.　コマンドの文法」のhdestartコマンドの文法を参照してください。

初期開始

次に示すファイルを初期化します。抽出側Datareplicatorは起動しません。

抽出情報キューファイル

抽出マスタステータスファイル

抽出サーバステータスファイル

抽出マスタエラー情報ファイル

抽出ノードマスタエラー情報ファイル

稼働トレースファイル

データ連動用連絡ファイル

部分初期開始

指定された送信先に対する抽出システム定義，及び送信環境定義に従って，指定された送信先への送信環境だけを初期化します（部分初期化）。指定された送信先以外に対する送信環境は変更しません。また，抽出側Datareplicatorは起動しません。

正常開始

前回の稼働時の動作内容を引き継がないで，抽出システム定義，抽出環境定義，及び送信環境定義に従って抽出側Datareplicatorが開始します。

再開始

前回，抽出処理又は送信処理がエラーで終了している場合には，抽出側DBと反映側DBの整合性を保証するため，前回の稼働時と同じ動作内容で抽出側Datareplicatorが開始します。

6.3.2　抽出側Datareplicatorの終了

抽出側Datareplicatorの終了方法と終了モードについて説明します。

抽出処理の停止方式の詳細については，「4.6.6　抽出処理の停止方式の設計」を参照してください。

(1)　抽出側Datareplicatorの終了方法

抽出システム定義のsynctermオペランドにtrueを指定すると，抽出側HiRDBの正常終了に連動して，自動的に抽出側Datareplicatorが終了します（正常終了）。

また，抽出側システムでhdestopコマンドを実行すると，抽出側Datareplicatorを終了します（強制終了）。Windows版Datareplicatorの場合は，コマンドプロンプトでコマンドを実行してください。

また，HiRDBの影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使用する場合，hdestop_nコマンドによる部分終了（抽出マスタプロセスと抽出ノードマスタプロセスを別々に終了）を行うこともできます。

なお，抽出側Datareplicatorを終了する場合には，必ずhdestopコマンドを使ってください。OSのコマンドでプロセスを消して，抽出側Datareplicatorを終了した場合には，動作は保証できません。

Windows版Datareplicatorの場合は，次の方法でも終了（強制終了）できます。

抽出サービスを手動で終了する方法

［コントロールパネル］にある［サービス］アイコンを開きます。

［サービス］から「HiRDB Datareplicator（Source Site）」を選びます。

［停止］ボタンをクリックします。

抽出側Datareplicatorの起動中にWindowsを停止させると，抽出側Datareplicatorは自動的に強制終了します。

(2)　抽出側Datareplicatorの終了モード

抽出側Datareplicatorの終了モードには，次の2種類があります。

終了モードの詳細については，「7.　コマンドの文法」のhdestopコマンドの文法を参照してください。

正常終了

抽出側HiRDBの正常終了に連動して，自動的に抽出側Datareplicatorが終了します。正常終了するには，抽出システム定義のsynctermオペランドにtrueを指定している必要があります。

強制終了

hdestopコマンドを実行した時点実行中の抽出処理と送信処理が完了すると，抽出側Datareplicatorが終了します。

強制終了すると反映側DBと抽出側DBとで不整合が生じることがあります。強制終了した場合には，次回の起動時に開始モードを再開始とすると，反映側DBとの整合性が保証されます。

6.4　抽出側Datareplicatorの運用

抽出側Datareplicatorの運用方法について説明します。

6.4.1　抽出処理の運用

抽出処理の運用方法について説明します。

(1)　抽出側Datareplicatorを同時開始する

抽出側Datareplicatorの起動と同時に，抽出と送信を開始します。抽出側Datareplicatorを同時開始する場合の運用例を図6-5に，同時開始の場合の運用手順と抽出側Datareplicatorの動作を表6-1に示します。

図6‒5　抽出側Datareplicatorの同時開始の運用例

注　図中の1，2は，次の表の操作に対応しています。

表6‒1　運用手順と抽出側Datareplicatorの動作（同時開始）

順序

運用手順

抽出側Datareplicatorの動作

1

hdestartコマンドを実行します（初期起動時はhdestartコマンドを実行する前に，hdestart -ｉコマンドとhdeprepコマンドを実行します）。

抽出側Datareplicatorが起動して，抽出側HiRDBのシステムログファイルからの更新情報の抽出，及び反映側システムへの更新情報の送信を開始します。

2

−

synctermオペランドにtrueを指定している場合：

抽出側HiRDBの正常終了に連動して，自動的に抽出側Datareplicatorが終了します。

synctermオペランドにfalseを指定している場合：

抽出側HiRDBが正常終了しても，抽出側Datareplicatorは正常終了しません。falseを指定している場合に抽出側Datareplicatorを終了させたいときは，pdlsコマンドやhdestateコマンドを実行して状態を確認した後に，hdestopコマンドを実行てください。

（凡例）

−：操作は必要ありません。

(2)　抽出側Datareplicatorを送信遅延開始する

抽出側Datareplicatorの起動時には抽出だけを開始し，hdestart -sコマンドによって送信の開始が要求された時点で，送信を開始します。

送信遅延開始するには，次のように操作します。

抽出側システムでhdestart -eコマンドを実行して，抽出側Datareplicatorを起動します。

抽出処理だけが開始されます。

抽出側システムでhdestart -sコマンドを実行します。

送信処理が開始されます。hdestart -sコマンドに送信先識別子を指定して，特定の送信先への送信処理だけを開始することもできます。

抽出側Datareplicatorを送信遅延開始する場合の運用例を図6-6に，送信遅延開始の場合の運用手順と抽出側Datareplicatorの動作を表6-2に示します。

図6‒6　抽出側Datareplicatorの送信遅延開始の運用例

注　図中の1〜3は，次の表の操作に対応しています。

表6‒2　運用手順と抽出側Datareplicatorの動作（送信遅延開始）

順序

運用手順

抽出側Datareplicatorの動作

1

hdestart -eコマンドを実行します。

抽出側Datareplicatorが起動して，抽出側HiRDBのシステムログファイルからの更新情報の抽出だけを開始します。

2

抽出プロセスが，抽出側HiRDBの正常終了を検知する前に，hdestart -sコマンドを実行します。

抽出プロセスが抽出側HiRDBの正常終了を検知するまでに送信プロセスを起動していない場合，抽出情報キューファイル内の更新情報は反映側システムに送信されません。

反映側システムへの更新情報の送信を開始します。

3

−

synctermオペランドにtrueを指定している場合：

抽出側HiRDBの正常終了に連動して，自動的に抽出側Datareplicatorが終了します。

synctermオペランドにfalseを指定している場合：

抽出側HiRDBが正常終了しても，抽出側Datareplicatorは正常終了しません。falseを指定している場合に抽出側Datareplicatorを終了させたいときは，pdlsコマンドやhdestateコマンドを実行して状態を確認した後に，hdestopコマンドを実行てください。

（凡例）

−：操作は必要ありません。

(3)　抽出側Datareplicatorを抽出遅延開始する

抽出側Datareplicatorの起動時には送信だけを開始し，hdestart -eコマンドによって抽出の開始が要求された時点で，抽出を開始します。

抽出遅延開始するには，次のように操作します。

抽出側システムでhdestart -sコマンドを実行します。

送信処理だけが開始されます。hdestart -sコマンドに送信先識別子を指定して，特定の送信先への送信処理だけを開始することもできます。

抽出側システムでhdestart -eコマンドを実行します。

抽出処理が開始されます。

抽出側Datareplicatorを抽出遅延開始する場合の運用例を図6-7に，抽出遅延開始の場合の運用手順と抽出側Datareplicatorの動作を表6-3に示します。

図6‒7　抽出側Datareplicatorの抽出遅延開始の運用例

注　図中の1〜3は，次の表の操作に対応しています。

表6‒3　運用手順と抽出側Datareplicatorの動作（抽出遅延開始）

順序

運用手順

抽出側Datareplicatorの動作

1

hdestart -sコマンドを実行します。

抽出側Datareplicatorが起動して，反映側システムへの更新情報の送信だけを開始します。

2

hdestart -eコマンドを実行します。

抽出側HiRDBのシステムログファイルからの更新情報の抽出を開始します。

3

−

synctermオペランドにtrueを指定している場合：

抽出側HiRDBの正常終了に連動して，自動的に抽出側Datareplicatorが終了します。

synctermオペランドにfalseを指定している場合：

抽出側HiRDBが正常終了しても，抽出側Datareplicatorは正常終了しません。falseを指定している場合に抽出側Datareplicatorを終了させたいときは，pdlsコマンドやhdestateコマンドを実行して状態を確認した後に，hdestopコマンドを実行てください。

（凡例）

−：操作は必要ありません。

(4)　エラー停止中の一部の送信処理だけを再開始する

エラー停止中の一部の送信処理だけを再開始するには，次のように操作します。

抽出側システムでhdestateコマンドを実行し，エラー停止している送信処理を調べます。

抽出側システムでhdestate -sコマンドにエラーになっている送信処理の送信先識別子を指定して，エラーの原因を調査します。

エラーの原因を取り除いた後，抽出側システムで，停止している送信処理の送信先識別子を指定したhdestart -sコマンドを実行します。

前回のモードを引き継いで，指定した送信先識別子の送信処理が開始されます。

(5)　抽出側Datareplicatorの送信先を追加する

送信先を追加するには，いったんデータ連動を停止して，抽出側又は反映側Datareplicator定義を変更します。定義を変更した送信先は初期化が必要ですが，部分初期化を実行することもできます。

送信先を追加する手順については，「6.5.6　抽出側HiRDBの運用手順」を参照してください。

6.4.2　抽出側Datareplicatorで使うファイルの運用

抽出側Datareplicatorで使うファイルの運用方法について説明します。

ファイルの内容については，「3.2.2　抽出処理で使うファイルとプロセス」を参照してください。

ファイルの準備については，「4.6.2　抽出側Datareplicatorで使うファイルの準備」を参照してください。

注意事項

Datareplicatorの稼働中／停止中に関係なく，ファイルを入れ替えないでください。Datareplicatorが誤動作するおそれがあります。

(1)　抽出システム定義ファイルの運用方法

抽出システム定義ファイルの運用方法については，「5.2.2　定義内容の変更」を参照してください。

(2)　抽出環境定義ファイルの運用方法

抽出環境定義ファイルの運用方法については，「5.3.2　定義内容の変更」を参照してください。

(3)　送信環境定義ファイルの運用方法

送信環境定義ファイルの運用方法については，「5.4.2　定義内容の変更」を参照してください。

(4)　抽出定義ファイルの運用方法

抽出定義ファイルの運用方法については，「5.5.2　定義内容の変更」を参照してください。

(5)　抽出定義プリプロセスファイルの運用方法

抽出定義プリプロセスファイルの運用方法について説明します。

(a)　抽出定義ファイルの再変換

抽出側HiRDBで抽出対象の表の定義変更をした場合，又は抽出側Datareplicatorの抽出定義を変更した場合には，抽出定義ファイルを内部形式に再変換する必要があります。抽出定義ファイルを内部形式に再変換する場合には，次のように操作してください。

抽出側Datareplicatorを正常終了します。

抽出対象の表の定義変更，又は抽出定義を変更します。

抽出側システムでhdeprepコマンドを実行します。

抽出側Datareplicatorを正常開始します。

(6)　抽出情報キューファイルの運用方法

抽出情報キューファイルの運用方法について説明します。抽出情報キューファイルの満杯時の対処については，「9.1.2　エラーの対処方法」を参照してください。

(a)　ファイル名，サイズ，又は個数の変更

抽出情報キューファイルの名称，サイズ，又は個数を変更する場合は，次のように操作します。

UNIXの通常ファイル，又はWindowsファイルの場合の操作

抽出側システムを終了します。

抽出側Datareplicatorを正常終了します。

テキストエディタで，抽出環境定義の対応するオペランドの設定を変更します。

抽出側Datareplicatorを初期開始します。

抽出側Datareplicatorを正常開始します。

抽出側システムを起動します。

UNIXのキャラクタ型スペシャルファイルの場合の操作

抽出側システムを終了します。

抽出側Datareplicatorを正常終了します。

OSのコマンドで，キャラクタ型スペシャルファイル形式の抽出情報キューファイルを再作成します。

注意事項

HiRDBのサーバ追加，又は削除などによって，ステータスファイルのサイズ変更やDisk配置の変更が発生した場合にだけ実施が必要

テキストエディタで，抽出環境定義の対応するオペランドの設定を，作成した抽出情報キューファイルに合わせて変更します。

注意事項

HiRDBのサーバ追加，又は削除などによって，ステータスファイルのサイズ変更やDisk配置の変更が発生した場合にだけ実施が必要

抽出側Datareplicatorを初期開始します。

抽出側Datareplicatorを正常開始します。

抽出側システムを起動します。

(b)　抽出情報キューファイルの構成を変更するコマンド（hdemodqコマンド）

hdemodqコマンドを使うと，抽出側Datareplicatorを初期開始しなくても，抽出情報キューファイルの構成を変更できます。hdemodqコマンドでできる操作を次に示します。

hdemodqコマンドの操作

説明

抽出情報キューファイルの情報の表示

オフライン時の抽出情報キューファイルの情報を表示できます。

抽出情報キューファイルの追加登録

満杯状態を解消するために，コマンドで抽出情報キューファイルを追加できます。

抽出情報キューファイルの登録解除

不要になった抽出情報キューファイルを削除できます。

hdemodqコマンドを実行する前提条件

hdemodqコマンドを実行できる条件を次に示します。

抽出側Datareplicatorが停止中。

環境変数「HDEPATH」を設定済み。

構成を変更する抽出情報キューファイルが，コマンドを実行するノードにある。

このコマンドを実行するユーザは，UNIXのときは抽出ノードマスタプロセス実行ユーザ（inetd.confで指定），WindowsのときはAdministrators権限があるユーザである。ただし，hdemodqコマンドの-lオプション指定（ファイル情報の表示）に限り，一般ユーザも実行可能。

同じ抽出側システムに対してhdemodqコマンドを多重実行できるのは，情報を表示するときだけです。追加登録と登録解除は多重実行できません（どれか一つを除いて，KFRB09302-Eメッセージを出力してエラーになります）。

抽出情報キューファイル情報の表示

抽出情報キューファイルの情報を，標準出力に表示できます。表示形式については，「7.　コマンドの文法」のhdemodqコマンドを参照してください。

抽出情報キューファイルの追加登録

抽出情報キューファイルのサイズ分だけ初期化して，Datareplicatorに登録できます。追加登録は，抽出情報キューファイルへの書き込みでディスク容量オーバー（Disk Full）になったときは適用できません。抽出情報キューファイルは16個まで追加できます。

追加できる抽出情報キューファイルの種類は，UNIXの通常ファイル又はキャラクタ型スペシャルファイル（Windowsの場合は，Windowsファイル）です。Datareplicatorファイルシステム領域へは，抽出情報キューファイルを追加できません。

追加する抽出情報キューファイルのサイズは，割り当て済みの抽出情報キューファイルと同じサイズでなければなりません。

抽出情報キューファイルの登録解除

Datareplicatorに登録してある抽出情報キューファイルを解除します。解除できるのは，抽出情報キューファイルの情報表示で未送信抽出情報の有無が「e」と表示されているファイルだけです。なお，hdemodqコマンドでは登録の解除だけを実行します。抽出情報キューファイル自体は削除しません。

抽出情報キューファイルは，最小で2個になるまで解除できます。Datareplicatorに登録されている抽出情報キューファイルが2個のときは，登録を解除できません。

登録を解除できる抽出情報キューファイルの種類は，UNIXの通常ファイル又はキャラクタ型スペシャルファイル（Windowsの場合は，Windowsファイル），又はDatareplicatorファイルシステム領域上の抽出情報キューファイルです。

注意

hdemodqコマンドで抽出情報キューファイルの構成を変更するときは，次の項目に注意してください。

抽出サーバステータスファイルのバックアップ

hdemodqコマンドでは，抽出情報キューファイルの状態を変更するため，抽出サーバステータスファイルを更新します。コマンド実行時の障害に備えて，コマンド実行前に抽出サーバステータスファイルのバックアップを取得しておいてください。抽出サーバステータスファイルをDatareplicatorファイルシステム領域に格納しているときは，そのDatareplicatorファイルシステム領域をすべてバックアップしてください。バックアップ方法については，「6.4.2(7)(b)　抽出サーバステータスファイルのバックアップ」を参照してください。

構成変更後の初期化

hdemodqコマンドを実行して抽出情報キューファイルの構成を変更した後に hdestart -iコマンドを実行して抽出側Datareplicatorの環境を初期化すると，抽出環境定義に従って環境が再構築されます。そのため，hdemodqコマンドで変更した構成は無効となるので注意してください。

(7)　抽出のステータスファイルの運用方法

抽出側Datareplicatorのステータスファイル（抽出マスタステータスファイル，抽出サーバステータスファイル）の運用方法について説明します。

(a)　抽出のステータスファイルの初期化

抽出のステータスファイル（抽出マスタステータスファイル，抽出サーバステータスファイル）を初期化するときは，次のように操作します。

UNIXの通常ファイル，又はWindowsファイルの場合の操作

抽出側システムを終了します。

抽出側Datareplicatorを正常終了します。

抽出側Datareplicatorを初期開始します。

抽出側Datareplicatorを正常開始します。

抽出側システムを起動します。

UNIXのキャラクタ型スペシャルファイルの場合の操作

抽出側システムを終了します。

抽出側Datareplicatorを正常終了します。

OSのコマンドで，前回のステータスファイルを削除します。

HiRDBのサーバ追加，又は削除などによって，ステータスファイルのサイズ変更やDisk配置の変更が発生した場合にだけ実施が必要です。

OSのコマンドで，キャラクタ型スペシャルファイル形式のステータスファイルを再作成します。

HiRDBのサーバ追加，又は削除などによって，ステータスファイルのサイズ変更やDisk配置の変更が発生した場合にだけ実施が必要です。

抽出側Datareplicatorを初期開始します。

抽出側Datareplicatorを正常開始します。

抽出側システムを起動します。

(b)　抽出サーバステータスファイルのバックアップ

次の場合，抽出サーバステータスファイルをバックアップしてください。

hdemodqコマンドで抽出情報キューファイルの構成を変更する場合

抽出情報キューファイルが満杯の場合

抽出情報キューファイル回復機能を使用する場合

抽出サーバステータスファイルのバックアップを取得するためのコマンドを次の表に示します。

表6‒4　抽出サーバステータスファイルのバックアップを取得するためのコマンド

抽出サーバステータスファイルの種別

使用するコマンド

コマンド実行例

UNIXの通常ファイル

cp

cp $HDEPATH/sts_sds01 sts_sds01_backup

UNIXのキャラクタ型スペシャルファイル

dd

dd if="$HDEPATH/sts_sds01" of=sts_sds01_backup bs=1024 count=sts_sds01のキロバイト数

Windowsファイル

copy

copy "%HDEPATH%¥sts_sds01" sts_sds01_backup

注1

抽出サーバステータスファイル名がsts_sds01の場合の例です。各コマンドの詳細については，該当するOSのマニュアルを参照してください。

注2

抽出サーバステータスファイルをバックアップから回復する場合は，抽出サーバステータスファイル名とバックアップファイル名を入れ替えて，コマンドを実行してください。

(8)　抽出のエラー情報ファイルの運用方法

抽出のエラー情報ファイル（抽出マスタエラー情報ファイル，抽出ノードマスタエラー情報ファイル）の運用方法について説明します。

(a)　最大サイズの変更

抽出のエラー情報ファイルの最大サイズを変更するときは，次のように操作します。

抽出側システムを終了します。

抽出側Datareplicatorを正常終了します。

テキストエディタで，抽出システム定義の対応するオペランドの設定を変更します。

抽出側Datareplicatorを正常開始します。

抽出側システムを起動します。

(b)　抽出のエラー情報ファイルの保存

蓄積の対象になるエラー情報ファイルが満杯になるとスワップされます。スワップ先のエラー情報ファイルはスワップ時に再作成されます。再作成される前にエラー情報ファイルの内容を保存したいときは，次のように操作してください。

OSのコマンドで，エラー情報ファイルの更新日時を調べます。

更新日時の古いエラー情報ファイルを，OSのコマンドで任意の名称のファイルにコピーします。

Datareplicatorの稼働中にエラー情報ファイルがスワップ又はクローズされると，メッセージ（KFRB00051-I，KFRB00052-I）が出力されます。このメッセージを契機に，必要に応じてバックアップを取得してください。

(c)　エラー情報の標準出力への出力

蓄積の対象になるエラー情報ファイルが満杯になるとスワップされます。スワップ先のエラー情報ファイルはスワップ時に再作成されます。再作成される前にエラー情報ファイルの内容を標準出力に出力したいときは，次のように操作してください。

OSのコマンドで，抽出マスタエラー情報ファイルの更新日時を調べます。

更新日時の古い抽出マスタエラー情報ファイルを，OSのコマンドで標準出力に出力します。

(d)　エラー情報ファイルの出力例

抽出マスタエラー情報ファイルの出力例を図6-8に，抽出ノードマスタエラー情報ファイルの出力例を図6-9に示します。

図6‒8　抽出マスタエラー情報ファイルの出力例

図6‒9　抽出ノードマスタエラー情報ファイルの出力例

(e)　ファイル以外への出力

エラー情報ファイルの内容は，エラー情報ファイルの障害回避や自動化運転の情報取得のために，syslogファイルに出力されます。

syslogファイルに出力するときには，抽出システム定義のsyslogoutオペランドをtrueにする必要があります。

抽出マスタエラー情報ファイルの内容の出力先を次の表に示します。

表6‒5　抽出マスタエラー情報ファイルの内容の出力先

抽出マスタエラー情報ファイルの状態

出力先

syslogファイル

抽出マスタエラー情報ファイル

正常（出力可）

△

○

障害あり（出力不可）

△

×

（凡例）

○：出力します。

△：抽出システム定義のsyslogoutオペランドがtrueの場合だけ出力します。

×：出力しません。

(9)　稼働トレースファイルの運用方法

稼働トレースファイルは，hdstrceditコマンドで編集して参照できます。hdstrceditコマンドの使い方については，「7.　コマンドの文法」のhdstrceditコマンドを参照してください。

(10)　データ連動用連絡ファイルの運用方法

データ連動用連絡ファイルの運用方法について説明します。

(a)　データ連動用連絡ファイルの初期化

データ連動用連絡ファイルを初期化する場合には，次のように操作します。

UNIXの通常ファイル，又はWindowsファイルの場合の操作

抽出側システムを終了します。

抽出側Datareplicatorを正常終了します。

抽出側Datareplicatorを初期開始します。

抽出側Datareplicatorを正常開始します。

抽出側システムを起動します。

UNIXのキャラクタ型スペシャルファイルの場合の操作

抽出側システムを終了します。

抽出側Datareplicatorを正常終了します。

OSのコマンドで，前回のデータ連動用連絡ファイルを削除します。

OSのコマンドで，キャラクタ型スペシャルファイル形式のデータ連動用連絡ファイルを再作成します。

抽出側Datareplicatorを初期開始します。

抽出側Datareplicatorを正常開始します。

抽出側システムを起動します。

(11)　コマンドログファイルの運用方法

コマンドログファイルの運用方法について説明します。

コマンドログファイルは，Datareplicatorのコマンドを実行した履歴を格納するファイルです。Datareplicatorの起動時に自動的に作成されます。コマンドを実行した履歴を確認したいときに，任意に参照してください。コマンドログに出力される情報については，「7.　コマンドの文法」の「コマンドの概要」を参照してください。

コマンドログファイルの内容の例を次の図に示します。

図6‒10　コマンドログファイルの内容の例

6.4.3　抽出側Datareplicator運用時の注意

抽出側Datareplicatorを運用するときの注意を次に示します。

(1)　更新情報についての注意

複数の抽出側システムから同一の反映側システムの表を更新する場合，更新順序は保証されません。更新順序を制御する必要がある場合には，運用で実行してください。例えば，二つの抽出側システムA，Ｂから，反映側システムの表（T1）とをデータ連動する場合，抽出側システムAのマッピングキーの値「100」の行に対する更新の次に，抽出側システムBのキー値100の行に対する更新が実行されても，反映側システムのキー値100の行の値は抽出側システムBと同一になっていることは保証されません。

抽出側システムで抽出定義を変更する場合は，抽出側システムの更新情報がすべて反映側Datareplicatorに送信されたことを確認してから，実行してください。反映側Datareplicatorに送信する更新情報が残っているまま抽出定義を変更した場合，反映処理中にエラーになることがあります。この場合反映側Datareplicatorでは，エラーを回復できないことがあり，HiRDB Dataextractorを使った反映側DBの再作成が必要になることがあります。

抽出側Datareplicatorは，送信間隔内でトランザクションが完結している更新情報を対象に，トランザクションのコミット順に更新情報を反映側システムに送信し，反映側システムで反映されます。このため，送信間隔内で完結していないトランザクションについては，後に発生したトランザクションよりも後に，反映側システムに送信されることがあります。このときは，抽出側DBに対する更新処理の順序と反映側DBに対する更新処理の順序が異なることがあります。

抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合，抽出側Datareplicatorはバックエンドサーバ単位に並行して，更新情報の抽出，送信を実行します。このためバックエンドサーバ間での更新順序は保証されません。ただし，全バックエンドサーバ上のシステムログファイル内の，すべての更新情報が抽出，送信され，さらに反映側DBでの反映が完了した時点で，抽出側DBと反映側DBの整合性が保証されます。

(2)　初期開始，部分初期開始についての注意

抽出側システムを初期化した状態で起動したときは，反映側Datareplicatorもhdsstart -i又はhdsstart -i -Dで起動してください。部分初期開始時は，部分初期開始の対象にした送信先に対応する反映側Datareplicatorをhdsstart -i又はhdsstart -i -Dで起動してください。

抽出側システムだけを初期状態で起動した場合には，KFRB02003-E（詳細コード5）でエラーになります。

ただし，反映環境定義でextract_initにnocheckを指定している場合は，反映側Datareplicatorを初期開始又は部分初期開始する必要はありません。

(3)　イベントコードについての注意

抽出側システムから送信されたイベントのコードが反映環境定義で定義されていない場合，反映処理の動作には何も影響ありません。ただし，反映側Datareplicatorは，イベントの発生としては認識します。

(4)　環境変数HDE_BIN_COL_MAXLENについての注意

抽出側Datareplicatorの環境変数HDE_BIN_COL_MAXLENを指定（単位：キロバイト）すると，定義長は2GB以上でも実際に扱うデータは小さいBLOB型の列を，表を再定義することなくデータ連動できるようになります。ただし，環境変数HDE_BIN_COL_MAXLENに指定した定義長を超えるBLOB型の列が検出された場合，抽出側Datareplicatorは次の処理を実施します。

該当するBLOB型の列のデータをNULL値に置換して，反映側Datareplicatorに反映します。

NULL値に置換した更新情報から，マッピングキー列の情報をファイルに出力します。

出力されるファイルについて説明します。

ファイル名及び出力先

「warn_keyinfo.BES名.送信先名」という名称で，抽出側Datareplicator運用ディレクトリ（HDEPATH環境変数に指定したディレクトリ）に作成されます。抽出側DBがHiRDB/パラレルサーバの場合は，環境変数HDE_BIN_COL_MAXLENに指定した定義長を超えるBLOB型の列が検出されたバックエンドサーバが存在するマシンの，抽出側Datareplicator運用ディレクトリに作成されます。

出力内容

ファイルに出力される内容の例を次に示します。

注意事項

抽出側Datareplicatorの開始前に上記のファイルを手動で削除してください。抽出側Datareplicatorの運用終了時にファイルが作成されていた場合は，データ連動中に，環境変数HDE_BIN_COL_MAXLENに指定した定義長を超えるBLOB型の列が検出されたことを示します。

マッピングキー列の情報は送信処理のタイミングで出力されるため，送信処理中にエラーが発生した場合，送信処理の再開後に，一度出力したマッピングキー列の情報を再度出力する場合があります。

6.5　抽出側HiRDBの運用

HiRDBのデータベースからデータを抽出するときの，抽出側HiRDBの運用について説明します。

6.5.1　HiRDB Datareplicator連携の開始・終了・中止

(1)　HiRDB Datareplicator連携の開始と終了

HiRDB Datareplicator連携は，次のタイミングで開始されて，抽出側HiRDBの終了時に終了します。

抽出側HiRDBのシステム共通定義でのpd_rpl_init_start＝Y指定

正常開始時に引き続きHiRDB Datareplicator連携を続行するには，抽出側HiRDBのシステム共通定義のpd_rpl_init_startオペランドにYを指定してください。

HiRDB Datareplicator連携時にpd_rpl_init_start＝Yと指定してあれば，抽出側HiRDBの開始/再開始に関係なく，前回の抽出側HiRDBでのシステムログへのデータ連動情報の出力状態と抽出側Datareplicatorでのシステムログの抽出状態を引き継いで実行します。

ただし，次の場合は前回までの状態を引き継がないで，抽出状態を初期化してHiRDB Datareplicator連携を開始します。このため，抽出側DBと反映側DBとの間に不整合が発生するので，HiRDB Datareplicator連携を再開始する前に反映側DBの再作成が必要です。

強制正常開始（pdstart dbdestroy）

データベースの初期化開始（pdstart -i）

pdrplstartコマンドの実行

pdrplstartコマンドでHiRDB Datareplicator連携を開始すると，再開始時には前回までの状態を引き継ぎますが，正常開始時には引き継ぎません。HiRDBを正常開始した後，再度pdrplstartコマンドを実行する必要があります。そのため，抽出側HiRDBのシステム共通定義のpd_rpl_init_startオペランドにYを指定する運用をお勧めします。

(2)　HiRDB Datareplicator連携の中止

HiRDB Datareplicator連携は，次の指定によって中止されます。

pdrplstopコマンドの実行

抽出側HiRDBのシステム共通定義のpd_rpl_init_startオペランドの変更 （YからNへの変更，又はpd_rpl_init_startオペランドの省略）

HiRDB Datareplicator連携を中止した場合は，抽出側DBと反映側DBとの間に不整合が発生するので，HiRDB Datareplicator連携を再開始する前に反映側DBの再作成が必要です。pdrplstopコマンドを実行する場合の運用手順については，「6.5.6　抽出側HiRDBの運用手順」を参照してください。

pdrplstopコマンドでのHiRDB Datareplicator連携停止は，再開始時には引き継がれますが，正常開始時には引き継がれません。

pd_rpl_init_startオペランドの変更によってデータ連動を打ち切る場合は，pd_rpl_hdepathオペランドの指定値は変更しないでください。

6.5.2　データ連動用連絡ファイル

抽出側HiRDBと抽出側Datareplicatorとは，抽出状態の連絡にデータ連動用連絡ファイルを使っています。このため，データ連動用連絡ファイルに障害が発生した場合や，データ連動用連絡ファイルを初期化した場合は，それまでの抽出側Datareplicatorでのデータ連動の続きからデータ連動を継続できないため，抽出側DBと反映側DBとの間に不整合が発生する場合があります。この場合，反映側DBの再作成が必要です。反映側DBを再作成する場合の運用手順については，「6.5.6　抽出側HiRDBの運用手順」を参照してください。

抽出側HiRDBは，シンクポイントダンプ取得時にデータ連動用連絡ファイルの状態を確認し，データ連動用連絡ファイルが初期化されている場合は，その時点からHiRDB Datareplicator連携を中止して，抽出側HiRDBでの処理だけを続行します。

6.5.3　システムログファイルの運用

抽出側HiRDBは，HiRDB Datareplicator連携を開始するとデータ連動の状態を管理するために，システムログファイルの待機の状態に，抽出側Datareplicatorでのシステムログファイルの抽出が完了しているかどうかの状態を新たに追加します。この状態を抽出状態といいます。

ここでは，次の項目について説明します。

システムログファイルの状態

抽出状態

抽出状態の設定

抽出状態の解消

抽出未完了状態のためにスワップ先にできない場合の指定

抽出未完了状態のために抽出側HiRDBのユニットが強制停止した場合の処置

システムログファイルの操作

(1)　システムログファイルの状態

HiRDB Datareplicator連携機能を使っているときのシステムログファイルの待機状態を次の表に示します。システムログファイルの状態は，HiRDBのpdloglsコマンド及びpdlsコマンドで確認できます。

表6‒6　HiRDB Datareplicator連携機能を使っているときのシステムログファイルの待機状態

状態の種類

備 考

待機

スワップ先にできる状態

上書きできる状態

すべての状態を満たしている場合にだけ，スワップ先にできます。

アンロード済み状態

抽出完了状態※

スワップ先にできない状態

上書きできない状態

どれか一つの状態であれば，スワップ先にできません。

アンロード待ち状態

抽出未完了状態※

注※

HiRDB Datareplicator連携を実行している場合にだけ追加される状態

注意事項

HiRDB Datareplicator連携を開始した後，長時間にわたり抽出側Datareplicatorの抽出処理を停止しておくと，HiRDBのシステムログファイルが満杯となり，HiRDBが停止することがあります。そのため，HiRDBの稼働中は，抽出側Datareplicatorの抽出処理を停止しない運用をお勧めします。

(2)　抽出状態

システムログファイルの抽出状態には，次の二つの状態があります。

抽出完了状態

抽出側Datareplicatorでの抽出が完了している状態です。システムログファイル中のシステムログを抽出側Datareplicatorがすべて読み込むと，そのシステムログファイルは抽出完了状態になります。この状態で，上書きできる状態かつアンロード済み状態のシステムログファイルはスワップ先にできます。

抽出未完了状態

抽出側Datareplicatorでの抽出が完了していない状態です。抽出側Datareplicatorでまだシステムログを抽出していないシステムログファイルと抽出側Datareplicatorでシステムログを抽出中のシステムログファイルが，抽出未完了状態になります。この状態の場合は，上書きできる状態かつアンロード済み状態のシステムログファイルであってもスワップ先にはなりません。抽出未完了状態のシステムログファイルを強制的にスワップ先にできる状態にしたり，初期化したりした場合，抽出側DBの更新情報の一部が反映側DBに反映できないため，抽出側DBと反映側DBとの間に不整合が発生します。この場合，反映側DBの再作成が必要になります。

pdloglsコマンドは，システムログ内に未抽出の更新情報がない場合でも，HiRDBの内部制御のために現用のファイルグループを抽出未完了状態として出力する場合があります。このため，システムログ内に未抽出の更新情報があるかどうかを確認する場合はpdls -d rpl -jコマンドを実行して，その出力結果で判定します。

出力結果のSystem Log Extract Pointとして出力されている「Run ID」，「Gen No」，「Block No」の値のすべてがSystem Log Sync infoとして出力されている同項目の値より大きくなっていれば，システムログ内の更新情報はすべて抽出されていることを示します。

(3)　抽出状態の設定

システムログファイルの抽出状態は，次の指定によってHiRDB Datareplicator連携が開始されたときに設定されます。

抽出側HiRDBのシステム共通定義でのpd_rpl_init_start＝Y

pdrplstartコマンド

抽出側HiRDBは，シンクポイントダンプ取得時に各システムログファイルの抽出状態を確認します。シンクポイントダンプ取得時に，抽出側Datareplicatorでの抽出が完了しているシステムログファイルの抽出状態が，抽出未完了状態から抽出完了状態に変更されます。このため，抽出側Datareplicatorでの抽出が完了しているシステムログファイルであっても，シンクポイントダンプ取得時までは抽出完了状態にはなりません。

(4)　抽出状態の解消

システムログファイルの抽出状態は，システムログファイルがスワップ先として選択可能な状態になった時点で解消されます。スワップ先になるまでは抽出状態は解消されないため，pdloglsコマンドで表示した場合，まだスワップしていないシステムログファイルでは抽出状態が表示されます。また，この状態のシステムログファイルは，抽出側Datareplicatorの抽出対象になります。

ただし，次の場合は強制的に抽出状態が解消されます。

pdrplstopコマンドの実行

システム共通定義のpd_log_rpl_no_standby_file_opr＝continue指定時に，システムログファイルが抽出未完了状態のためにスワップ先にできない場合

抽出側HiRDBのシステム共通定義のpd_rpl_init_startオペランドの変更（YからNへの変更，又はpd_rpl_init_startオペランドの省略）

-iオプション指定のhdestartコマンドの実行

抽出未完了状態のシステムログファイルの初期化と抽出未完了状態のシステムログファイルの抽出状態の強制変更

データ連動用連絡ファイルの初期化

強制的に抽出状態が解消された場合，次にHiRDB Datareplicator連携を開始したときに，前回の抽出側Datareplicatorでのデータ連動の続きからデータ連動を継続できないため，抽出側DBと反映側DBとの間に不整合が発生する場合があります。この場合，反映側DBの再作成が必要です。

(5)　抽出未完了状態のためにスワップ先にできない場合の指定

すべてのシステムログファイルがスワップ先にできない場合に，抽出未完了状態のためにスワップ先にできないシステムログファイルがあったときのデータ連動に対する処置について指定できます。

この指定は，抽出側HiRDBのシステム共通定義で指定します。指定方法を次に示します。

　　　　　pd_log_rpl_no_standby_file_opr＝ stop｜continue

システム共通定義でのpd_log_rpl_no_standby_file_oprの指定方法については，「5.6　抽出側HiRDBの定義」を参照してください。

システムログファイルがスワップ先にできない場合の運用手順については，「6.5.6　抽出側HiRDBの運用手順」を参照してください。

データ連動を継続して続行するために抽出側HiRDBの該当ユニットを強制停止する（stop指定時又はpd_log_rpl_no_standby_file_opr省略）

データ連動を継続して続行したい場合は，システム共通定義でHiRDBのユニットの強制停止を指定します。この場合，抽出未完了状態のためにスワップ先にできるファイルがなくなった時点で，抽出側HiRDBは該当ユニットを強制停止します。

強制停止した抽出側HiRDBのユニットを再開始する場合は，抽出側Datareplicatorで抽出中のログファイルが別のファイルに移った（抽出完了のファイルが一つ以上できた）ことを確認してから，抽出側HiRDBのユニットを再開始してください。

システムログファイルの抽出状態は，pdloglsコマンドでそれぞれのシステムログファイルの状態を確認してから，pdls -d rpl -jコマンドで抽出がどこまで進んでいるかを確認することで判定できます。

抽出側HiRDBのユニットの強制停止時に，データ連動を中止して抽出側HiRDBの処理だけを続行したい場合については，「（6）抽出未完了状態のために抽出側HiRDBのユニットが強制停止した場合の処置」を参照してください。

データ連動を中止して抽出側HiRDBでの処理だけを続行する（continue指定）

データ連動を中止して抽出側HiRDBでの処理だけを続行したい場合は，システム共通定義でHiRDB Datareplicator連携の中止を指定します。この場合，抽出未完了状態のためにスワップ先にできるファイルがなくなった時点で，抽出側HiRDBはすべてのバックエンドサーバでのHiRDB Datareplicator連携を中止し，抽出側HiRDBだけで運用を続行します。抽出側HiRDBは，スワップ先にできるファイルがなくなった時点ですべてのシステムログファイルの抽出状態を解消します。これによって，抽出未完了状態のためにスワップ先にできなかったシステムログファイルがスワップ先にできる状態になるため，抽出側HiRDBの処理が続行できます。

抽出状態を解消した場合は，抽出側DBと反映側DBとの間に不整合が発生するので，HiRDB Datareplicator連携を再開始する前に反映側DBの再作成が必要です。

(6)　抽出未完了状態のために抽出側HiRDBのユニットが強制停止した場合の処置

システム共通定義の指定によって，システムログファイルが抽出未完了状態のために抽出側HiRDBのユニットが強制停止した場合に，抽出側HiRDBの処理を続行するためには次のどちらかを実行してください。

データ連動を続行する場合

抽出側Datareplicatorが停止している場合は，抽出側Datareplicatorを起動してください。抽出プロセス，送信プロセスの両方とも起動している場合は，送信先の反映側Datareplicatorの状態を確認し，停止している場合は起動してください。

データ連動を中止して，抽出側HiRDBの処理だけを続行する場合

抽出側Datareplicator又は反映側Datareplicatorの障害などによって，システムログファイルが抽出完了状態にならない場合に抽出側HiRDBの処理を続行するためには，HiRDB Datareplicator連携を中止して抽出側HiRDBを再開始します。この場合は，次のどちらかを実行してから，抽出側HiRDBを再開始してください。

システム共通定義のpd_log_rpl_no_standby_file_oprオペランドの指定をcontinueに変更します。

pdlogchgコマンドですべてのシステムログファイルのステータスを強制的に抽出完了状態にします。

HiRDB Datareplicator連携を中止した場合は，抽出側DBと反映側DBとの間に不整合が発生するので，HiRDB Datareplicator連携を再開始する前に反映側DBの再作成が必要です。

抽出側HiRDBのユニット強制停止時にデータ連動を中止する場合の運用手順については，「6.5.6　抽出側HiRDBの運用手順」を参照してください。

(7)　システムログファイルの操作

システムログファイルの操作について，データ連動する場合に特に注意が必要な次の項目について説明します。

システムログファイルの抽出状態の確認（pdloglsコマンド）

システムログファイルの抽出状態の強制変更（pdlogchgコマンド）

抽出未完了状態のシステムログファイルの削除（pdlogrmコマンド）

このほかの操作については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

システムログファイルの抽出状態の確認（pdloglsコマンド）

システムログファイルの抽出状態は，HiRDBのpdloglsコマンドで確認できます。HiRDB Datareplicator連携機能を使っている場合は，ファイルグループ，要素ファイル，及び物理ファイルの状態のアンロード状態の表示に，次の表示が追加されます。

a：アンロード待ち状態，かつ抽出未完了状態

アンロード待ち状態とは，アンロードする必要があるログを含んでいる状態です。

抽出未完了状態とは，HiRDB Datareplicatorによるデータ連動情報の抽出が完了していない状態です。

u：アンロード待ち状態，かつ抽出完了状態

e：アンロード済み状態，かつ抽出未完了状態

−：アンロード済み状態，かつ抽出完了状態

システムログファイルの抽出状態は，抽出側HiRDBの該当するユニットが停止している場合には変更されません。この場合に抽出側Datareplicatorでの抽出が完了しても，pdloglsコマンドで表示すると，該当するシステムログファイルの状態は抽出未完了状態で表示されます。

このため，該当するユニットが停止している場合にシステムログファイルの抽出状態を確認するときは，HiRDBのpdlsコマンドで，システムログファイルでの抽出側Datareplicatorの抽出状況を確認してください。

システムログファイルの抽出状態の強制変更（pdlogchgコマンド）

抽出側Datareplicator又は反映側Datareplicatorの障害などによって，システムログファイルが抽出完了状態にならない場合に抽出側HiRDBの処理を続行するために，HiRDBのpdlogchgコマンドを使ってシステムログファイルの抽出状態を強制的に変更します。

pdlogchgコマンドで -Rオプションを指定すると，システムログファイルの抽出状態を抽出未完了状態から抽出完了状態に変更できます。

pdlogchgコマンドで抽出状態を強制的に変更した場合，抽出側DBと反映側DBとの間に不整合が発生します。この場合はHiRDB Datareplicator連携を中止して，反映側DBを再作成してから，HiRDB Datareplicator連携を再開始してください。

pdlogchgコマンド実行時の運用手順については，「6.5.6　抽出側HiRDBの運用手順」を参照してください。pdlogchgコマンドの -Rオプションの指定方法については，「7. コマンドの文法」を参照してください。

抽出未完了状態のシステムログファイルの削除（pdlogrmコマンド）

抽出未完了状態のシステムログファイルを強制的に削除する場合は，HiRDBのpdlogrmコマンドに -uオプションを指定します。-uオプションの指定がない場合は，抽出未完了状態のシステムログファイルは削除できません。抽出未完了状態のシステムログファイルを削除した場合，抽出側DBと反映側DBとの間に不整合が発生するので，次にHiRDB Datareplicator連携を開始する前に反映側DBの再作成が必要です。

6.5.4　抽出環境定義のextsuppressの指定と，抽出側HiRDB及び抽出側Datareplicatorでの処理

抽出環境定義のextsuppressの指定によって，抽出側HiRDB及び抽出側Datareplicatorの処理方法が異なります。抽出環境定義のextsuppressの指定と，抽出側HiRDB及び抽出側Datareplicatorでの処理を次の表に示します。

表6‒7　抽出環境定義のextsuppressの指定と，抽出側HiRDB及び抽出側Datareplicatorでの処理

HiRDBの

サーバ種別

抽出側Datareplicatorでの指定

抽出側HiRDBの処理

抽出側Datareplicator

起動後の処理

抽出環境定義

extsuppress

抽出定義での

指定

MGR

FES

DS

−

−

−

−

BES

SDS

true

抽出対象

抽出状態を設定しません。

定義矛盾のメッセージを出力後，該当サーバでの処理を停止します。

「(1)　true指定時に定義を変更して抽出対象にする場合の運用方法」を参照してください。

抽出対象外

抽出対象外のメッセージを出力後，該当サーバでの処理を停止します。

false

抽出対象

抽出状態を設定します。

データ連動処理を開始します。

抽出対象外

抽出側Datareplicatorの起動前

抽出状態を設定します。

抽出側Datareplicatorの起動後

抽出状態を解消します。

抽出対象の表がないことを示すメッセージを出力後，該当サーバでの処理を停止します。

「(2)　false指定時の抽出対象の表がないサーバでの注意」を参照してください。

（凡例）

MGR：システムマネジャ

FES：フロントエンドサーバ

DS：ディクショナリサーバ

BES：バックエンドサーバ

SDS：シングルサーバ

−：該当しない。

抽出対象：該当サーバに，抽出定義で抽出対象に指定した表がある場合

抽出対象外：該当サーバに，抽出定義で抽出対象に指定した表がない場合

(1)　true指定時に定義を変更して抽出対象にする場合の運用方法

true指定時に定義矛盾で抽出側Datareplicatorの処理が停止した場合に，定義を変更して抽出対象にしたい場合は，抽出環境定義を修正してから，抽出側Datareplicatorを再初期化（hdestart -iコマンド実行）し，その後で抽出側Datareplicatorを起動してください。

ただし，抽出側Datareplicatorの再初期化の前に，抽出側HiRDBでHiRDB Datareplicator連携を開始している場合は，抽出側DBと反映側DBとの間に不整合が発生します。この場合は，HiRDB Datareplicator連携を中止して，抽出側DBを基に反映側DBを再作成※してから，抽出側Datareplicatorの再初期化をしてください。

注※

抽出側HiRDBのデータ連携対象表を更新していない場合は，反映側DBを再作成する必要はありません。HiRDB Datareplicator連携を中止して，抽出側Datareplicatorの再初期化をしてください。

(2)　false指定時の抽出対象の表がないサーバでの注意

false指定時，抽出側Datareplicatorの初期化後に抽出側Datareplicatorを起動しないでHiRDB Datareplicator連携機能を実行し続けると，抽出対象の表がないサーバでも，システムログファイルの満杯が発生する可能性があります。このため，HiRDB Datareplicator連携を開始する場合は，必ず抽出側Datareplicatorを起動してください。

抽出対象の表がないサーバで，システムログファイルの満杯が発生した場合のユーザのとる処置は，システム共通定義のpd_log_rpl_no_standby_file_oprの指定によって異なります。

指定値ごとのユーザのとる処置を次に示します。

stop指定時

抽出対象の表がないサーバでは，抽出側Datareplicatorを起動するとシステムログファイルの抽出状態が解消されます。このため，抽出側Datareplicatorを起動してから強制停止したサーバを再起動してください。これによって，ほかのサーバでのデータ連動は続行できます。

continue指定時

抽出未完了状態のためにスワップ先にできるファイルがなくなった時点で，抽出側HiRDBはすべてのバックエンドサーバでのHiRDB Datareplicator連携を中止します。この場合は，抽出側DBと反映側DBとの間に不整合が発生するので，HiRDB Datareplicator連携を再開始する前に反映側DBの再作成が必要です。

6.5.5　HiRDB Datareplicator連携の実行状況の確認

HiRDB Datareplicator連携の実行状況は，HiRDBのpdlsコマンドで確認できます。表示対象種別にrplを指定すると，HiRDB Datareplicator連携の状態を表示します。これによって，HiRDB Datareplicator連携の次の状況が確認できます。

HiRDB Datareplicator連携機能を使っているかどうか

抽出側Datareplicatorのシステムログファイルからのシステムログの抽出状況

pdlsコマンドのrplオプションの指定方法については，「7. コマンドの文法」を参照してください。

6.5.6　抽出側HiRDBの運用手順

抽出側HiRDBの運用手順について説明します。運用手順を運用の目的と状況に分けて説明します。抽出側HiRDBの運用手順と参照先を次の表に示します。

表6‒8　抽出側HiRDBの運用手順と参照先

運用の目的と状況

参照先

項番

タイトル

抽出側Datareplicatorの環境を初期化する場合

（hdestart -iコマンド実行）

(1)

反映側DBの再作成時の運用手順

反映側Datareplicatorの環境を初期化する場合

（hdsstart -iコマンド実行）

反映側DBを再作成する場合

データ連動を中止した場合

システムログファイル又はデータ連動用連絡ファイルの初期化

データ連動の継続実行

(2)

データ連動の継続実行時の運用手順

抽出対象DBの定義変更

(3)

抽出側の表定義と抽出定義変更時の運用手順

抽出定義の変更

pdrplstartコマンドでのHiRDB Datareplicator連携の開始

(4)

pdrplstartコマンド実行時の運用手順

pdrplstopコマンドでのHiRDB Datareplicator連携の中止

(5)

pdrplstopコマンド実行時の運用手順

pdlogchgコマンドでの抽出状態の変更

(6)

pdlogchgコマンド実行時の運用手順

抽出側DBの再作成

(7)

抽出対象DBの再作成時の運用手順

抽出側HiRDBでのシステム再構築

(8)

抽出側HiRDBでのシステム再構築時の運用手順

抽出側HiRDBでのシステム定義の変更

(9)

抽出側HiRDBでのシステム定義の変更時の運用手順

システムログファイルの満杯発生

(10)

システムログファイルがスワップ先にできない場合の運用手順

システムログファイルの抽出未完了状態でのHiRDBのユニット強制停止時にデータ連動を中止する場合

(11)

抽出側HiRDBのユニット強制停止時にデータ連動を中止する場合の運用手順

抽出側HiRDB異常終了

(12)

抽出側HiRDB異常終了時の運用手順

送信先の追加と削除

(13)

送信先の追加／削除の運用手順

(1)　反映側DBの再作成時の運用手順

すべてのデータが連動し終わる前に次の操作をした場合は，抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を同期を取って初期化し，反映側DBを再作成してください。

抽出側Datareplicatorの環境を初期化（hdestart -iコマンドを実行）

反映側Datareplicatorの環境を初期化（hdsstart -iコマンドを実行）

反映側DBを再作成

データ連動を中止

システムログファイル又はデータ連動用連絡ファイルを初期化

なお，すべてのデータが連動し終わったことを確認してから初期化する場合で，反映側DBを再作成する必要がないときの初期化手順については，「6.8　HiRDB及びDatareplicatorの構成変更」を参照してください。

また，エラーの対処方法については，「9.2.2　エラーの対処方法」を参照してください。

反映側DBの再作成時の運用手順を次の図に示します。

図6‒11　反映側DBの再作成時の運用手順

運用手順を図に基づいて説明します。説明の1.〜17. は，図中の番号に対応しています。なお，抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，hdeprepコマンド，及びhdestartコマンドは，システムマネジャのあるサーバから実行してください。

連動対象の抽出側DBと反映側DBとの整合性を保つために，抽出側HiRDBの業務を停止します。

抽出側のデータ連動対象DBをpdholdコマンドで閉塞して，データ連動対象DBの更新を抑止します。

抽出側Datareplicatorを停止します。

反映側HiRDBの業務を停止します。

反映側Datareplicatorを停止します。

抽出側DBを基に反映側DBを作成します。この場合，HiRDB Dataextractorを使うと，抽出側DBから反映側DBを効率的に作成できます。

抽出側HiRDBを停止します。

次の定義ファイルの変更が必要な場合は変更します。

抽出システム定義ファイル

送信環境定義ファイル

抽出環境定義ファイル

抽出側Datareplicatorの環境を初期化します（hdestart -iコマンド実行）。

抽出側HiRDBのシステム共通定義でpd_rpl_init_start＝Yを指定して抽出側HiRDBを起動します。

抽出定義の変更が必要な場合は変更します。

抽出定義をhdeprepコマンドで解析して，抽出定義プリプロセスファイルを作成します。

次の定義ファイルの変更が必要な場合は変更します。

反映システム定義ファイル

反映環境定義ファイル

反映定義ファイル

反映側Datareplicatorの環境を初期化して，反映側Datareplicatorを起動します（hdsstart -iコマンド実行）。

抽出側Datareplicatorを起動します。

抽出側のデータ連動対象DBの閉塞をpdrelsコマンドで解除します。

抽出側HiRDBと反映側HiRDBの業務を再開します。

(2)　データ連動の継続実行時の運用手順

HiRDBのシステム共通定義にpd_rpl_init_start＝Yを指定している場合は，抽出側HiRDBの開始又は再開始に関係なく，前回の抽出側HiRDBでのデータ連動情報のシステムログへの出力状態と抽出側Datareplicatorでのシステムログの抽出状態を引き継いで，HiRDB Datareplicator連携を実行します。このため，pd_rpl_init_start＝Y指定時は，抽出側Datareplicatorをhdestartコマンドで起動すると，前回のデータ連動の続きからデータ連動が継続して実行されます。

ただし，pdrplstopコマンドを実行した場合は抽出状態が取り消されるため，pd_rpl_init_start＝Yを指定していても，DBの再作成が必要になります。

データ連動を継続して実行している場合（システム共通定義にpd_rpl_init_start＝Y指定時）の運用手順を次に示します。

抽出側HiRDBを起動します（システム共通定義にpd_rpl_init_start＝Yを指定）。

抽出側Datareplicatorをhdestartコマンドで起動します。

必要に応じて，抽出側HiRDBを終了します。

抽出側Datareplicatorは，抽出システム定義でsyncterm=trueを指定している場合は，抽出側HiRDBの正常終了時に同期して終了します。この指定がない場合に抽出側Datareplicatorを終了させたいときは，hdestopコマンドを実行します。

(3)　抽出側の表定義と抽出定義変更時の運用手順

抽出側HiRDBの連動対象DBの表定義と，抽出側Datareplicatorの抽出定義を変更する場合の運用手順について説明します。連動対象DBの表定義の内容を変更しなくても，CREATE TABLEをやり直す場合には，ここで示す手順を実施する必要があります。定義の変更時は，すべての抽出対象のバックエンドサーバで，抽出側HiRDBのシステムログをすべて抽出して，反映側へ送信する（抽出情報キューファイル中の更新情報もすべて送信する）ことが必要です。

定義変更時の運用手順には，次の二つの場合があります。それぞれの場合に分けて説明します。

抽出システム定義にsyncterm=true指定時で抽出側HiRDBを正常終了できる場合

抽出システム定義でsyncterm=trueを指定していない場合，及び抽出側HiRDBを正常終了できない場合

抽出システム定義にsyncterm=true指定時で抽出側HiRDBを正常終了できる場合

抽出側HiRDBを正常終了します。

抽出側Datareplicatorは，抽出側HiRDBのシステムログをすべて抽出して反映側へ送信して，送信が完了した時点で自動的に終了します。

抽出側HiRDBを正常開始します。

システム共通定義にpd_rpl_init_start＝Nを指定して正常開始します。この場合，HiRDB Datareplicator連携を開始する前に，データ連動対象DBを更新するトランザクションを実行しないでください。

抽出側の定義を変更します。

表定義の場合：ALTER TABLEや，定義系SQLで定義を変更します。

抽出定義の場合：抽出定義を変更します。

抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合に，抽出対象表を追加又は削除したときは，「5.3.3　オペランドの説明」の抽出環境定義の「extsuppress」の指定値を見直してください。

なお，抽出側HiRDBにある連動対象DBの表定義を，一つのバックエンドサーバ内だけで変更する場合には，この手順は必要ありません。

抽出側Datareplicatorをhdestart -iコマンドで初期化した後，hdeprepコマンドで，抽出定義プリプロセスファイルを再作成します。

抽出側の表定義だけを変更する場合も，hdeprepコマンドは必ず実行してください。hdeprepコマンドは，抽出側HiRDB稼働中にだけ実行できます。

抽出側Datareplicatorをhdestartコマンドで起動します。

一度抽出側HiRDBを正常終了し，pd_rpl_init_startの指定をNからYに変更して正常開始します。

抽出システム定義でsyncterm=trueを指定していない場合，又は抽出側HiRDBを正常終了できない場合

データ連動対象DBをpdholdコマンドで閉塞して，データ連動対象DBの更新を抑止します。

抽出側Datareplicatorで，抽出側HiRDBのシステムログをすべて抽出して，反映側へ送信します（抽出情報キューファイル中の更新情報もすべて送信してください）。

抽出状態と送信状態は，次の方法で確認します。

・pdlsコマンド

・hdestateコマンド

・抽出側Datareplicatorの出力するメッセージ

抽出側HiRDBのすべてのシステムログの抽出完了と送信完了を確認してから，抽出側Datareplicatorをhdestopコマンドで終了します。

システムログの抽出完了と送信完了の確認手順については，「6.8.2　抽出側システムの構成変更」の手順2を参照してください。

次の変更をする場合は，抽出側HiRDBでのHiRDB Datareplicator連携をpdrplstopコマンドで中止します。

・抽出対象の表がないバックエンドサーバに抽出対象の表を追加する場合

・抽出対象の表を削除する場合

抽出側の定義を変更します。

表定義の場合：ALTER TABLEや，定義系SQLで定義を変更します。

抽出定義の場合：抽出定義を変更します。

抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合に，抽出対象表を追加又は削除したときは，「5.3.3　オペランドの説明」の抽出環境定義の「extsuppress」の指定値を見直してください。

なお，抽出側HiRDBにある連動対象DBの表定義を，一つのバックエンドサーバ内だけで変更する場合には，この手順は必要ありません。

抽出側Datareplicatorをhdestart -iコマンドで初期化した後，hdeprepコマンドで，抽出定義プリプロセスファイルを再作成します。

抽出側の表定義だけを変更する場合も，hdeprepコマンドは必ず実行してください。hdeprepコマンドは，抽出側HiRDB稼働中にだけ実行できます。

抽出側Datareplicatorをhdestartコマンドで起動します。

抽出側HiRDBでのHiRDB Datareplicator連携を中止している場合は，pdrplstartコマンドで再開始します。

データ連動対象DBの閉塞をpdrelsコマンドで解除します。

(4)　pdrplstartコマンド実行時の運用手順

pdrplstartコマンド実行時の運用手順を次に示します。

データ連動対象DBをpdholdコマンドで閉塞して，データ連動対象DBの更新を抑止します。

反映側DBを作成していない場合，又は抽出側DBと反映側DBとの間に不整合が発生している場合は，抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を，同期を取って初期化して，抽出側DBを基に反映側DBを作成します。詳細は，「(1)反映側DBの再作成時の運用手順」を参照してください。

抽出側HiRDBで，pdrplstartコマンドを実行してデータ連動を開始します。

抽出側Datareplicatorをhdestartコマンドで起動します。

データ連動対象DBの閉塞をpdrelsコマンドで解除します。

(5)　pdrplstopコマンド実行時の運用手順

pdrplstopコマンドを実行して，HiRDB Datareplicator連携を中止する場合の運用手順を次に示します。

pdrplstopコマンドでHiRDB Datareplicator連携を中止します。

抽出側Datareplicatorをhdestopコマンドで終了して，反映側Datareplicatorをhdsstopコマンドで終了します。抽出側と反映側Datareplicatorの終了は，データ連動初期化までの任意の時期に実行してかまいません。

抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を，同期を取って初期化して，抽出側DBを基に反映側DBを再作成します。詳細は，「(1)反映側DBの再作成時の運用手順」を参照してください。

(6)　pdlogchgコマンド実行時の運用手順

pdlogchgコマンドを使って，システムログファイルの抽出状態を強制的に変更する場合の運用手順を次に示します。HiRDB Datareplicator連携中にpdlogchgコマンドで抽出状態を変更した場合，反映側DBの再作成が必要です。

pdrplstopコマンドでHiRDB Datareplicator連携を中止します。

抽出側Datareplicatorをhdestopコマンドで終了して，反映側Datareplicatorをhdsstopコマンドで終了します。抽出側と反映側Datareplicatorの終了は，データ連動初期化までの任意の時期に実行してかまいません。

-Rオプションを指定したpdlogchgコマンドで，システムログファイルの抽出未完了状態を抽出完了状態に変更します。抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を，同期を取って初期化して，抽出側DBを基に反映側DBを再作成します。詳細は，「(1)反映側DBの再作成時の運用手順」を参照してください。

(7)　抽出対象DBの再作成時の運用手順

抽出対象DBの再作成時の運用手順を次に示します。

pdrplstopコマンドでHiRDB Datareplicator連携を中止します。

抽出側Datareplicatorをhdestopコマンドで終了して，反映側Datareplicatorをhdsstopコマンドで終了します。抽出側と反映側Datareplicatorの終了は，データ連動初期化までの任意の時期に実行してかまいません。

抽出対象DBを再作成します。

データ連動対象DBをpdholdコマンドで閉塞して，データ連動対象DBの更新を抑止します。

抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を，同期を取って初期化して，抽出側DBを基に反映側DBを再作成します。詳細は，「(1)反映側DBの再作成時の運用手順」を参照してください。

(8)　抽出側HiRDBでのシステム再構築時の運用手順

抽出側HiRDBでのシステム再構築時の運用手順を次に示します。

抽出側HiRDBを正常終了します。

抽出側Datareplicatorをhdestopコマンドで終了して，反映側Datareplicatorをhdsstopコマンドで終了します。抽出側と反映側Datareplicatorの終了は，データ連動初期化までの任意の時期に実行してかまいません。

抽出側HiRDBのシステムを再構築して，システム共通定義にpd_rpl_init_start＝Nを指定して抽出側HiRDBを正常開始します（ -iオプション指定）。

抽出側DBを再作成します。

抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を，同期を取って初期化して，抽出側DBを基に反映側DBを再作成します。詳細は，「(1)反映側DBの再作成時の運用手順」を参照してください。

(9)　抽出側HiRDBでのシステム定義の変更時の運用手順

抽出側HiRDBでシステム定義を変更するときの運用手順を次に示します。

抽出側HiRDBを正常終了します。

抽出側Datareplicatorをhdestopコマンドで終了します。

抽出側HiRDBのシステム定義を変更します。

抽出側HiRDBを開始します。

抽出側Datareplicatorをhdestartコマンドで起動します。

(10)　システムログファイルがスワップ先にできない場合の運用手順

すべてのシステムログファイルがスワップ先にできない場合に，抽出未完了状態のためにスワップ先にできないシステムログファイルがあったときの，運用手順について説明します。

すべてのシステムログファイルがスワップ先にできない場合の運用手順を次の図に示します。

図6‒12　すべてのシステムログファイルがスワップ先にできない場合の運用手順

運用手順を図に基づいて説明します。説明の1.〜8. は，図中の番号に対応しています。

抽出側HiRDBは，システム共通定義のpd_log_rpl_no_standby_file_oprの指定に従って対応します。

stop指定時又はpd_log_rpl_no_standby_file_opr省略時は，抽出側HiRDBの該当ユニットが強制停止します。

抽出側Datareplicatorが停止している場合は起動します。

抽出側Datareplicatorで抽出中のログファイルが別のファイルに移った（抽出完了のファイルが一つ以上できた）ことを確認します。システムログファイルの抽出状態は，pdloglsコマンドでそれぞれのシステムログファイルの状態を確認してから，pdls -d rpl -jコマンドで抽出がどこまで進んでいるかを確認すると判定できます。

抽出側HiRDBのユニットを再開始します。

continue指定時は，HiRDB Datareplicator連携を中止して抽出側HiRDBでの処理だけを続行します。抽出未完了状態のためにスワップ先にできるファイルがなくなった時点で，抽出側HiRDBはHiRDB Datareplicator連携を中止して，抽出側HiRDBだけで運用を続行します。抽出側HiRDBは，スワップ先にできるファイルがなくなった時点ですべてのシステムログファイルの抽出状態を解消します。

抽出側Datareplicatorをhdestopコマンドで終了して，反映側Datareplicatorをhdsstopコマンドで終了します。抽出側と反映側Datareplicatorの終了は，データ連動初期化までの任意の時期に実行してかまいません。

抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を，同期を取って初期化して，抽出側DBを基に反映側DBを再作成します。詳細は，「(1)反映側DBの再作成時の運用手順」を参照してください。

(11)　抽出側HiRDBのユニット強制停止時にデータ連動を中止する場合の運用手順

HiRDBのシステム共通定義の指定によって，システムログファイルが抽出未完了状態のために抽出側HiRDBのユニットが強制停止した場合に，抽出側Datareplicatorを起動しても問題を解決できないとき，データ連動を中止して抽出側HiRDBの処理だけを続行する運用手順について説明します。

抽出側HiRDBのユニット強制停止時にデータ連動を中止する場合の運用手順を次の図に示します。

図6‒13　抽出側HiRDBのユニット強制停止時にデータ連動を中止する場合の運用手順

運用手順を図に基づいて説明します。説明の1.〜7. は，図中の番号に対応しています。

定義を変更できる場合は，システム共通定義のpd_log_rpl_no_standby_file_ oprオペランドの指定をcontinueに変更します。

抽出側HiRDBを再開始します。

定義を変更できない場合は，-Rオプションを指定したpdlogchgコマンドをすべてのログファイルに対して実行して，抽出未完了状態を抽出完了状態に強制的に変更します。

抽出側HiRDBを再開始します。

pdrplstopコマンドでHiRDB Datareplicator連携を中止します。

抽出側Datareplicatorをhdestopコマンドで終了して，反映側Datareplicatorをhdsstopコマンドで終了します。抽出側と反映側Datareplicatorの終了は，データ連動初期化までの任意の時期に実行してかまいません。

抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を，同期を取って初期化して，抽出側DBを基に反映側DBを再作成します。詳細は，「(1)反映側DBの再作成時の運用手順」を参照してください。

(12)　抽出側HiRDB異常終了時の運用手順

抽出側HiRDBが異常終了した場合の運用手順を次の図に示します。

図6‒14　抽出側HiRDBが異常終了した場合の運用手順

運用手順を図に基づいて説明します。説明の1.〜7. は，図中の番号に対応しています。

抽出側HiRDBの異常終了の原因を取り除きます。

抽出側HiRDBを再開始します。

抽出側Datareplicatorをhdestopコマンドで終了して，反映側Datareplicatorをhdsstopコマンドで終了します。抽出側と反映側Datareplicatorの終了は，データ連動初期化までの任意の時期に実行してかまいません。

抽出側HiRDBを強制正常開始します。

pdrplstopコマンドでHiRDB Datareplicator連携を中止します。

抽出側DBを再作成します。

抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を，同期を取って初期化して，抽出側DBを基に反映側DBを再作成します。詳細は，「(1)反映側DBの再作成時の運用手順」を参照してください。

(13)　送信先の追加／削除の運用手順

抽出側Datareplicatorに対して，送信先を追加又は削除する場合の運用手順を次の図に示します。

図6‒15　送信先を追加又は削除するときの運用手順

運用手順を図に基づいて説明します。説明の1.〜4. は，図中の番号に対応しています。

データ連動対象DBをpdholdコマンドで閉塞して，データ連動対象DBの更新を抑止します。

抽出側Datareplicatorで，抽出側HiRDBのシステムログをすべて抽出し，反映側へ送信されていることを確認します（抽出情報キューファイル中の更新情報もすべて送信していることを確認してください）。

抽出状態と送信状態は，次の方法で確認します。

pdlsコマンド

hdestateコマンド

抽出側Datareplicatorの出力するメッセージ

抽出側HiRDBのすべてのシステムログの抽出完了と送信完了を確認してから，抽出側Datareplicatorをhdestopコマンドで終了します。

システムログの抽出完了と送信完了の確認手順については，「6.8.2　抽出側システムの構成変更」の手順2を参照してください。

抽出側の定義を変更します。

送信先を追加する場合

抽出システム定義で送信先の欠番を定義している場合は，欠番になっている定義を追加する送信先に変更します。欠番を定義していない場合は，新しい送信先に関する定義（sendidオペランド及びsenddefオペランド）を追加します。

送信先を削除する場合

抽出システム定義の送信先定義を，欠番に変更します。

以降の手順は，手順4で抽出システム定義に対して新しい送信先を追加（抽出システム定義に対してsendidオペランド及びsenddefオペランドを新たに追加）したかどうかで異なります。

新しい送信先を追加しなかった場合は手順Aを，追加した場合は手順Bに従ってください。

手順A

抽出側Datareplicatorに対して定義変更を行った送信先に対する部分初期化を実行します。

hdeprepコマンドを実行し，抽出定義プリプロセスを作成します。

抽出側DBを基に，追加する送信先の反映側DBを作成します。

追加する送信先の反映側Datareplicatorの環境を初期化します。

反映Datareplicator環境を初期化する際は，事前に次の定義ファイルを作成しておく必要があります。

　・反映システム定義ファイル

　・反映環境定義ファイル

　・反映定義ファイル

hdestartコマンドを実行し，抽出側Datareplicatorを起動します。

pdrelsコマンドを実行し，抽出側のデータ連動対象DBの閉塞を解除します。

抽出側HiRDBの業務を再開します。

手順B

既存の全送信先の反映側Datareplicatorについて，抽出側から送信されたデータがすべて反映されていることを確認します。

反映情報キューファイルの更新情報がすべて反映されていることを，hdsstateコマンドを実行して確認してください。hdsstateコマンドを実行して取得したステータス情報の，<COMMUNICATION INFORMATION>のwrite positionと<REFLECTION INFORMATION>のread positionが同じになっていれば，すべての更新情報が反映されています。

既存の全送信先の反映側Datareplicatorをhdsstopコマンドで終了します。

抽出側DBを基に，追加する送信先の反映側DBを作成します。

既存の全送信先の反映側Datareplicator及び追加する送信先の反映側Datareplicatorの環境を初期化します。

追加する送信先の反映側Datareplicator環境を初期化する際は，事前に次の定義ファイルを作成しておく必要があります。

　・反映システム定義ファイル

　・反映環境定義ファイル

　・反映定義ファイル

pdstopコマンドを実行し，抽出側HiRDBを正常停止します。

hdestart -iコマンドを実行し，抽出側Datareplicatorの環境を初期化します。

pdstartコマンドを実行し，抽出側HiRDBを起動します。

hdeprepコマンドを実行し，抽出定義プリプロセスを作成します。

hdestartコマンドを実行し，抽出側Datareplicatorを起動します。

抽出側HiRDBの業務を再開します。

6.5.7　syncterm=trueを設定したときの運用上の注意

抽出システム定義にsyncterm=trueを設定した場合に，Datareplicatorを操作するときの注意について説明します。

(1)　HiRDBとの同期停止前でのDatareplicatorの停止

syncterm=trueを指定すると，Datareplicatorは同期点（HiRDBの正常停止ログ検知）まで処理を続けて，その後自動的に停止します。ただし，抽出対象HiRDBの構成がパラレルサーバ構成で，かつDatareplicatorが同期点に到達する前にユーザからの停止コマンド実行や異常停止などで停止した場合，各サーバ間で同期点に到達して停止したものと，同期点に未到達のまま停止したものが混在する場合があります。このような状態のままsyncterm=trueの指定でデータ連動を再開すると，認識する同期点が各サーバ間で異なって最新の同期点に到達する前に抽出処理を停止してしまう可能性があります。syncterm=trueを指定した場合は，必ずDatareplicatorを同期点まで実行させてください（Datareplicatorだけを再起動して，全サーバを最新の同期点まで到達させてください）。

(2)　同期停止後のDatareplicatorの再起動

syncterm=trueを指定したときにHiRDBと同期して停止したDatareplicatorをsyncterm=trueの指定で再起動するためには，事前にHiRDBを起動し，HiRDB Datareplicator連携を開始しておく必要があります。HiRDB側のデータ連動を開始しないまま，Datareplicatorを再起動すると，Datareplicatorは自動的に停止します。

(3)　反映側Datareplicatorとの通信未接続時の動作

反映側Datareplicatorとの通信が未接続の場合，syncterm=trueを指定していると，HiRDBが正常停止しても抽出情報キューファイル内の更新情報を反映側Datareplicatorに送信できないため，送信プロセスは停止しません。このようなときは，反映側Datareplicatorを起動して通信できる状態にすると，送信プロセスは全更新情報を送信完了した後に自動停止します。

6.5.8　sendcontrol=sendmstを設定したときの運用上の注意

抽出システム定義でsendcontrol=sendmstを設定した場合の，Datareplicatorを操作するときの注意について説明します。

(1)　反映側Datareplicatorとの通信の接続/切断のタイミング

sendcontrol=sendmstを指定した場合は，送信間隔に指定した単位で，反映側Datareplicatorとの通信の接続/切断が実行されます。ただし，送信間隔に到達した時点で，送信する更新情報が存在しない送信先との接続/切断は実行されません。このため，sendcontrol=nodemstを指定した場合に比べて，次に示す点で動作が異なります。

sendcontrol=sendmstを指定したとき

送信間隔中（反映側Datareplicatorとの通信切断中）に発生した通信回線状態については，反映側Datareplicatorは検知しません。

送信処理の開始要求後に一度も更新情報を送信していない状態で送信対象の反映側Datareplicatorに対して正常終了コマンド（hdsstopコマンド）を実行すると，抽出側Datareplicatorの停止を待たないで反映側Datareplicatorは停止します。

(2)　送信プロセスの再利用抑止

送信処理中に送信プロセスでメモリ不足などのエラーが発生した場合，その送信先に対する送信処理を中断するとともに，使っていた送信プロセスの再利用も抑止されます。抑止された送信プロセスを再利用するときは，抽出側Datareplicatorを再起動してください。

6.6　反映側Datareplicatorの起動と終了

反映側Datareplicatorの起動と終了の手順を次の図に示します。

図6‒16　反映側Datareplicatorの起動と終了の手順

6.6.1　反映側Datareplicatorの起動

反映側Datareplicatorの起動方法と開始モードについて説明します。

反映処理の開始方式の詳細については，「4.7.4　反映処理の開始方式の設計」を参照してください。

(1)　反映側Datareplicatorの起動方法

反映側システムでhdsstartコマンドを実行すると，反映システム定義と反映環境定義に従って反映側Datareplicatorを起動します。Windows版Datareplicatorの場合は，コマンドプロンプトでコマンドを実行してください。

hdsstartコマンドを実行する前に，反映システム定義ファイルに反映側HiRDBに接続するときのパスワードを指定しておいてください。指定していないと，hdsstartコマンドを実行したときに，「パスワードなし」として反映側HiRDBに接続されます。

反映側Datareplicatorの環境を初期化するときは，hdsstart -ｉコマンド実行します。特定の抽出元に対する環境だけを初期化したい場合は，hdsstart -i -Dコマンドを使って，該当する抽出元の環境だけを初期化します。

詳細については，「7.　コマンドの文法」のhdsstartコマンドを参照してください。

なお，Windows版Datareplicatorの場合，次の二つの方法でも起動できます。

反映サービスを手動で開始する方法

Windowsの起動時に反映サービスを自動で開始する方法

反映サービスを手動で開始する方法

［コントロールパネル］にある［サービス］アイコンを開きます。

［サービス］から「HiRDB Datareplicator（Target Site）」を選びます。

［スタートアップパラメータ］に開始時のオプション（hdsstartコマンドのオプション）を指定します。

［開始］ボタンをクリックします。

Windowsの起動時に反映サービスを自動で開始する方法

Windowsを起動したときに，反映サービスを自動で開始する設定にする手順を次に示します。この場合，開始時のオプション（hdsstartコマンドのオプション）は指定できません。

［コントロールパネル］にある［サービス］アイコンを開きます。

［サービス］から「HiRDB Datareplicator（Target Site）」を選びます。

［スタートアップ］ボタンをクリックします。

［サービス］ダイアログボックスの［スタートアップの種類］で［自動］を選びます。

［OK］ボタンをクリックします。

［閉じる］ボタンをクリックします。

次にWindowsを起動したときに，反映サービスが自動で開始します。

(2)　反映側Datareplicatorの開始モード

反映側Datareplicatorの開始モードには，次の4種類があります。

開始モードの詳細については，「7.　コマンドの文法」のhdsstartコマンドを参照してください。

初期開始

前回の稼働時の動作内容を引き継がないで，反映システム定義に従って反映側Datareplicatorが開始します。初期開始のときは，反映側Datareplicatorは次に示すファイルを初期化します。

反映情報キューファイル

反映ステータスファイル

反映マスタステータスファイル

未反映情報ファイル

反映エラー情報ファイル

稼働トレースファイル

部分初期開始

指定されたデータ連動識別子に対する反映システム定義に従って，指定されたデータ連動識別子に対する反映環境だけを初期化し（部分初期化），前回の稼働時の動作内容を引き継がないで反映側Datareplicatorは処理を開始します。

部分初期開始のときは，反映側Datareplicatorは指定されたデータ連動識別子に対する次のファイルを初期化します。

反映情報キューファイル

反映ステータスファイル

未反映情報ファイル

指定されたデータ連動識別子以外に対する反映側Datareplicatorの処理は，正常開始時又は再開始時と同じです。

正常開始

前回の稼働時の動作内容を引き継がないで，反映システム定義に従って反映側Datareplicatorが開始します。

再開始

前回，反映処理がエラーで終了している場合には，抽出側DBと反映側DBの整合性を保証するため，前回の稼働時と同じ動作内容で反映側Datareplicatorが開始します。

6.6.2　反映側Datareplicatorの終了

反映側Datareplicatorの終了方法と終了モードについて説明します。

反映処理の停止方式の詳細については，「4.7.5　反映処理の停止方式の設計」を参照してください。

(1)　反映側Datareplicatorの終了方法

抽出側システムが終了した後に反映側システムでhdsstopコマンドを実行すると，反映環境定義に従って反映側Datareplicatorが終了します。Windows版Datareplicatorの場合は，コマンドプロンプトでコマンドを実行してください。

なお，反映側Datareplicatorを終了する場合には，必ずhdsstopコマンドを使ってください。OSのコマンドでプロセスを消して，反映側Datareplicatorを終了した場合には，動作は保証できません。

Windows版Datareplicatorの場合は，次の方法でも終了（即時終了）できます。

反映サービスを手動で終了する方法

［コントロールパネル］にある［サービス］アイコンを開きます。

［サービス］から「HiRDB Datareplicator（Target Site）」を選びます。

［停止］ボタンをクリックします。

反映側Datareplicatorの起動中にWindowsを停止させると，反映側Datareplicatorは自動的に強制終了します。また，反映サービスを終了させた後，反映サービスが停止する前に強制終了のコマンドを実行しても，強制終了は実行できません。

(2)　反映側Datareplicatorの終了モード

反映側Datareplicatorの終了モードには，次の4種類があります。

終了モードの詳細については，「7.　コマンドの文法」のhdsstopコマンドを参照してください。

正常終了

hdsstopコマンドの実行後，抽出側システムの稼働単位までの反映処理を終了した時点で反映側Datareplicatorが終了します。抽出側DBがHiRDBの場合の稼働単位は，抽出側システム全体の正常開始から正常終了までです。抽出側DBがメインフレーム側DBの場合の稼働単位については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。

イベント終了

hdsstopコマンドの実行後，最初に抽出側システムから送信されたイベントを反映処理が検知した時点で反映側Datareplicatorが終了します。ただし，イベントを検知する前に，抽出側システムの稼働単位までの反映が終了した場合には，イベントを待たないで反映側Datareplicatorが終了します。

即時終了

hdsstopコマンドの実行後，現在反映処理中の更新情報の反映が終了した時点で反映側Datareplicatorが終了します。

強制終了

更新情報の反映状態に関係なく，hdsstopコマンドの実行後，強制的に反映側Datareplicatorが終了します。同期点処理中の場合には，同期点処理が終了した後に，反映側Datareplicatorが終了します。

強制終了すると反映側DBと抽出側DBとで不整合が生じることがあります。ただし，強制終了した場合には，次回の起動時に開始モードを再開始とすると，反映側DBが自動的に回復されます。

6.7　反映側Datareplicatorの運用

反映側Datareplicatorの運用方法について説明します。

6.7.1　反映処理の運用

反映処理の運用方法について説明します。

(1)　反映側Datareplicatorを同時開始する

反映側Datareplicatorの起動時と同時に，反映処理を開始します。同時開始にすると，更新情報を受信した順に逐次，反映されます。反映側Datareplicatorを同時開始する場合の運用例を図6-17に，同時開始の場合の運用手順と反映側Datareplicatorの動作を表6-9に示します。

図6‒17　反映側Datareplicatorの同時開始の運用例

注　図中の1，2は，表6-9の順序に対応しています。

表6‒9　運用手順と反映側Datareplicatorの動作（同時開始）

順序

運用手順

反映側Datareplicatorの動作

1

hdsstartコマンドを実行（初期起動時は -ｉオプションを付けます）。

反映側Datareplicatorが起動して，抽出側システムから送信される更新情報の受信と反映を開始します。

2

hdsstopコマンドを実行

抽出側システムのオンライン業務（1回分の稼働）での更新情報をすべて反映した後，反映側Datareplicatorは終了します。

定義例

反映側Datareplicatorを同時開始する場合の反映環境定義の定義例を次に示します。

　　　　　set startmode＝trn

(2)　反映側Datareplicatorを遅延開始（時間指定開始方式）する

反映側Datareplicatorの起動時からユーザが指定した時間後に反映処理を開始します。反映側Datareplicatorを遅延開始（時間指定開始方式）する場合の運用例を図6-18に，遅延開始（時間指定開始方式）の場合の運用手順と反映側Datareplicatorの動作を表6-10に示します。

図6‒18　反映側Datareplicatorの遅延開始（時間指定開始方式）の運用例

注　図中の1〜3は，表6-10の順序に対応しています。

表6‒10　運用手順と反映側Datareplicatorの動作（遅延開始（時間指定開始方式））

順序

運用手順

反映側Datareplicatorの動作

1

hdsstartコマンドを実行

反映側Datareplicatorが起動して，抽出側システムから送信される更新情報の受信だけを開始します。

2

−

反映側Datareplicatorの起動の，1時間30分後に反映処理を自動的に開始します。

3

hdsstopコマンドを実行

抽出側システムのオンライン業務（1回分の稼働）での更新情報をすべて反映した後，反映側Datareplicatorは終了します。

（凡例）

−：操作は必要ありません。

定義例

反映側Datareplicatorを遅延開始（時間指定開始方式）する場合の反映環境定義の定義例を次に示します。この例では，反映側Datareplicatorが起動してから1時間30分後に，表単位反映方式で反映処理が開始されます。

　　　　　set startmode＝spd
　　　　　set breaktime＝01:30
　　　　　set breakmode＝tbl

(3)　反映側Datareplicatorを遅延開始（コマンド開始方式）する

抽出側システムでコマンドを実行してから，反映処理を開始します。遅延開始（コマンド開始方式）するには次のように操作します。

反映環境定義のstartmodeオペランドにspdを指定します。

反映側システムでhdsstartコマンドを実行して，反映側Datareplicatorを起動します。反映環境定義に従って，受信処理だけが開始されます。

反映側システムでhdsrfctl -m trn又はhdsrfctl -m tblコマンドを実行します。指定した反映方式で反映処理が開始されます。

(4)　反映側Datareplicatorを遅延開始（イベント開始方式）する

抽出側システムからのイベントを検知した時点で反映処理を開始します。反映側Datareplicatorを遅延開始（イベント開始方式）する場合の運用例を図6-19に，遅延開始（イベント開始方式）の場合の運用手順と反映側Datareplicatorの動作を表6-11に示します。

図6‒19　反映側Datareplicatorの遅延開始（イベント開始方式）反映の運用例

注　図中の1〜3は，表6-11の順序に対応しています。

表6‒11　運用手順と反映側Datareplicatorの動作（遅延開始（イベント開始方式））

順序

運用手順

反映側Datareplicatorの動作

1

hdsstartコマンドを実行

反映側Datareplicatorは起動して，抽出側システムから送信される更新情報の受信だけを開始します。

2

−

反映処理再起動イベントに対応するイベントを検知した後，反映処理を開始します。

3

hdsstopコマンドを実行

抽出側システムのバッチ業務（1回分の稼働）での更新情報をすべて反映した後，反映側Datareplicatorは終了します。

（凡例）

−：操作は必要ありません。

定義例

反映側Datareplicatorを遅延開始（イベント開始方式）する場合の反映環境定義の定義例を次に示します。この例では，イベントコード＝1のイベントを受信した後にトランザクション単位反映方式で反映処理が開始されます。

　　　　　set startmode＝spd
　　　　　set eventretrn＝1

(5)　反映処理を停止する

受信処理を動作させたまま，反映処理だけを停止するには，次のように操作します。

反映側システムでhdsrfctl -m spdコマンドを実行します。

抽出側システムで，任意のイベントを発生させます。抽出側システムで発生させたイベントを反映側システムで検知した時点で，反映処理が停止します。抽出側DBがHiRDBの場合の，抽出側システムでのイベントの発行については，「7.　コマンドの文法」のhdeeventコマンド（抽出側Datareplicatorでのイベント発行）の文法を参照してください。抽出側DBがメインフレーム側DBの場合の，抽出側システムでのイベントの発行については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。

又は反映側システムでhdsrfctl -m immediateコマンドを実行します。

(6)　反映処理方式を指定して停止中の反映処理を再開始する

反映定義エラー，SQLエラーなどによって反映処理が停止している場合，又は起動時に受信処理だけを起動している場合には，反映処理方式を指定して反映処理だけを再開始できます。反映処理方式を指定して停止中の反映処理を再開始するには，次のように運用します。

反映側システムでhdsrfctl -m trn又はhdsrfctl -m tblコマンドを実行します。

抽出側システムで反映環境定義のeventretrn又はeventretblオペランドに対応するイベントを発生させます。抽出側システムで発生させたイベントを検知した時点で，指定した反映方式で反映処理が再開始されます。

(7)　稼働中の反映処理方式を切り替える

反映環境定義に従ってデータ連動処理をしている途中に，反映処理をいったん停止し，その後，任意のタイミングで反映処理方式（トランザクション単位反映方式又は表単位反映方式）を切り替えて再開始します。

稼働中の反映処理方式を切り替えるには，次のように操作します。

反映側システムでhdsrfctl -m spdコマンドを実行して，反映処理を停止します。

反映側システムでhdsrfctl -m trn又はhdsrfctl -m tblコマンドを実行します。

抽出側システムで，反映環境定義のeventtrnオペランド又はeventtblオペランドに対応するイベントを発生させます。抽出側システムで発生させたイベントを反映側システムで検知した時点で，反映方式が変更されます。

反映処理方式の切り替えの運用例を図6-20に，反映処理方式を切り替える場合の運用手順と反映側Datareplicatorの動作を表6-12に示します。

図6‒20　反映処理方式の切り替えの運用例

注　図中の1〜4は，表6-12の順序に対応しています。

表6‒12　運用手順と反映側Datareplicatorの動作（反映処理方式の切り替え）

順序

運用手順

反映側Datareplicatorの動作

1

hdsstartコマンドを実行

反映側Datareplicatorは起動して，抽出側システム（オンライン業務）から送信される更新情報の受信と反映を開始します。

2

オンライン業務での更新情報の反映を終了する前に，hdsrfctl -m spdコマンドを実行（反映環境定義では，オンライン業務での更新情報の反映が終了した後に，反映方式を表単位に変更し，反映処理を続行する予定だった）

イベント（イベントコード＝2）を検知した後，反映処理だけをいったん終了します。

（hdsrfctlコマンドを実行した場合，反映環境定義のeventtbl=2の指定よりも，コマンドの指定が有効になります）

3

バッチ業務の更新情報の受信が終了する前に，hdsrfctl -m trnを実行

コマンドを実行した時点から，バッチ業務での更新情報の反映処理を再開始します。

4

hdsstopコマンドを実行

バッチ業務での更新情報の反映処理が終了した後，反映側Datareplicatorは終了します。

定義例

稼働中の反映処理方式を切り替える場合の反映環境定義の定義例を次に示します。この例では，hdsrfctlコマンドで反映処理を制御しているため，反映環境定義のeventtblは無効になります。

　　　　　set eventtbl＝2

(8)　稼働中の反映処理方式を変更する

反映側Datareplicatorでは，稼働中に反映処理方式を変更できます。

稼働中の反映処理方式を変更するには，次のように操作します。

反映側システムでhdsrfctl -m spdコマンドを実行して，反映処理を停止します。

反映側システムでhdsrfctl -m trn又はhdsrfctl -m tblコマンドを実行します。

抽出側システムで，反映環境定義のeventtrnオペランド又はeventtblオペランドに対応するイベントを発生させます。抽出側システムで発生させたイベントを反映側システムで検知した時点で，反映方式が変更されます。

(9)　エラー停止中の一部の反映グループだけを再開始する

反映側Datareplicatorは，一部の反映グループだけを再開始できません。表単位反映方式で反映処理を稼働している場合に，一部の反映グループがSQLエラーなどで停止した場合には，次のように操作します。

反映側システムでhdsrfctl -m immediateコマンド又はhdsstop -t immediateコマンドで，ほかで動作中の反映グループの反映処理を停止します。

エラーの原因を取り除いた後，反映側システムでhdsrfctl -m tblコマンド又はhdsstartコマンドを実行します。前回のモードを引き継いだ反映方式で反映処理全体が開始されます。

(10)　SAMファイルを使う抽出側DBからデータ連動する

抽出側システムではファイル転送プログラムを使って，更新情報を格納したSAMファイルを反映側システムに送信します。送信されたSAMファイルは，抽出側システムのファイル転送プログラムが指定した反映側Datareplicatorのディレクトリに格納されます。

反映側Datareplicatorの操作者は，更新情報をSAMファイルから反映情報キューファイルに格納するために，hdssamqinコマンドを実行します。コマンド実行によって，反映情報キューファイルに更新情報を格納していきます。反映側システムの反映処理が起動状態であれば，更新情報を反映情報キューファイルから読み込んで，反映側DBを更新します。

6.7.2　反映側Datareplicatorで使うファイルの運用

反映側Datareplicatorで使うファイルの運用方法について説明します。

ファイルの内容については，「3.3.2　反映処理で使うファイルとプロセス」を参照してください。

ファイルの準備については，「4.7.2　反映側Datareplicatorで使うファイルの準備」を参照してください。

注意事項

Datareplicatorの稼働中／停止中にかかわらず，ファイルを入れ替えないでください。Datareplicatorが誤動作するおそれがあります。

(1)　反映システム定義ファイルの運用方法

反映システム定義ファイルの運用方法については，「5.8.2　定義内容の変更」を参照してください。

(2)　反映環境定義ファイルの運用方法

反映環境定義ファイルの運用方法については，「5.9.2　定義内容の変更」を参照してください。

(3)　反映定義ファイルの運用方法

反映定義ファイルの運用方法については，「5.10.3　定義内容の変更」を参照してください。

(4)　反映情報キューファイルの運用方法

反映情報キューファイルの運用方法について説明します。

(a)　ファイル名，サイズ，又は個数の変更

反映情報キューファイルの名称，サイズ，又は個数を変更する場合は，次のように操作します。

UNIXの通常ファイル，又はWindowsファイルの場合の操作

抽出側システムを終了します。

反映側Datareplicatorを正常終了します。

テキストエディタで，反映環境定義の対応するオペランドの設定を変更します。

反映側Datareplicatorを初期開始又は部分初期開始します。

抽出側システムを起動します。

UNIXのキャラクタ型スペシャルファイルの場合の操作

抽出側システムを終了します。

反映側Datareplicatorを正常終了します。

OSのコマンドで，キャラクタ型スペシャルファイル形式の反映情報キューファイルを再作成します。

テキストエディタで，反映環境定義の対応するオペランドの設定を，作成した反映情報キューファイルに合わせて変更します。

反映側Datareplicatorを初期開始又は部分初期開始します。

抽出側システムを起動します。

(5)　反映ステータスファイルの運用方法

反映ステータスファイルの運用方法について説明します。

(a)　ファイル名又はサイズの変更

反映ステータスファイルの名称又はサイズを変更する場合には，次のように操作します。

UNIXの通常ファイル，又はWindowsファイルの場合の操作

抽出側システムを終了します。

反映側Datareplicatorを正常終了します。

テキストエディタで，反映環境定義の対応するオペランドの設定を変更します。

反映側Datareplicatorを初期開始又は部分初期開始します。

抽出側システムを起動します。

UNIXのキャラクタ型スペシャルファイルの場合の操作

抽出側システムを終了します。

反映側Datareplicatorを正常終了します。

OSのコマンドで，前回の反映側ステータスファイルを削除します。

OSのコマンドで，キャラクタ型スペシャルファイル形式の反映ステータスファイルを再作成します。

テキストエディタで，反映環境定義の対応するオペランドの設定を，作成した反映ステータスファイルに合わせて変更します。

反映側Datareplicatorを初期開始又は部分初期開始します。

抽出側システムを起動します。

(6)　反映マスタステータスファイルの運用方法

反映マスタステータスファイルの運用方法について説明します。

反映マスタステータスファイルは，初期開始時の実行結果を格納するファイルです。Datareplicatorの起動時に自動的に作成されます。

(7)　反映エラー情報ファイルの運用方法

反映エラー情報ファイルの運用方法について説明します。

(a)　最大サイズの変更

反映エラー情報ファイルの最大サイズを変更する場合には，次のように操作します。

抽出側システムを終了します。

反映側Datareplicatorを終了します。

テキストエディタで，反映システム定義の対応するオペランドの設定を変更します。

反映側Datareplicatorを正常開始します。

抽出側システムを起動します。

(b)　反映エラー情報ファイルの保存

蓄積の対象になる反映エラー情報ファイルが満杯になるとスワップされます。スワップ先の反映エラー情報ファイルはスワップ時に再作成されます。再作成される前に反映エラー情報ファイルの内容を保存したい場合には，次のように操作してください。

OSのコマンドで，反映エラー情報ファイルの更新日時を調べます。

更新日時の古い反映エラー情報ファイルを，OSのコマンドで任意の名称のファイルにコピーします。

Datareplicatorの稼働中にエラー情報ファイルがスワップ又はクローズされると，メッセージ（KFRB00051-I，KFRB00052-I）が出力されます。このメッセージを契機に，必要に応じてバックアップを取得してください。

(c)　反映エラー情報の標準出力への出力

蓄積の対象になる反映エラー情報ファイルが満杯になるとスワップされます。スワップ先の反映エラー情報ファイルはスワップ時に再作成されます。再作成される前に反映エラー情報ファイルの内容を標準出力に出力したい場合には，次のように操作してください。

OSのコマンドで，反映エラー情報ファイルの更新日時を調べます。

更新日時の古い反映エラー情報ファイルを，OSのコマンドで標準出力に出力します。

(d)　反映エラー情報ファイルの出力例

反映エラー情報ファイルの出力例を次の図に示します。

図6‒21　反映エラー情報ファイルの出力例

（説明）

Fri...2002，process，function

Fri...2002：エラーが発生した曜日，月日，時分秒，及び西暦です。

process ：エラーが発生した内部プロセス名とプロセス番号です。

function ：エラーが発生した内部関数名です。

errorcode：発生したエラーのエラーコードです。

information：発生したエラーの詳細情報です。

(e)　ファイル以外への出力

反映エラー情報ファイルの内容は，反映エラー情報ファイルの障害時の回避策，又は自動化運転の情報取得のために出力されます。

UNIX版Datareplicatorの場合は，syslogファイルにも出力されます。ただし，syslogファイルに出力する場合には，反映システム定義のsyslogoutオペランドをtrueとする必要があります。反映エラー情報ファイルの内容の出力先を次の表に示します。

表6‒13　反映エラー情報ファイルの内容の出力先

反映エラー情報ファイルの状態

出力先

syslogファイル

反映エラー情報ファイル

正常（出力可）

△

○

障害があり（出力不可）

△

×

（凡例）

○：出力します。

△：反映システム定義のsyslogoutオペランドがtrueの場合だけ出力します。

×：出力しません。

(8)　稼働トレースファイルの運用方法

稼働トレースファイルは，hdstrceditコマンドで編集して参照できます。hdstrceditコマンドの使い方については，「7.　コマンドの文法」のhdstrceditコマンドを参照してください。

(9)　未反映情報ファイルの運用方法

未反映情報ファイルの運用方法について説明します。

(a)　最大サイズの変更

未反映情報ファイルの最大サイズを変更する場合には，次のように操作します。

抽出側システムを終了します。

反映側Datareplicatorを終了します。

テキストエディタで，反映環境定義の対応するオペランドの設定を変更します。

反映側Datareplicatorを初期開始又は部分初期開始します。

抽出側システムを起動します。

(b)　未反映情報ファイルの保存

蓄積の対象になる未反映情報ファイルが満杯になるとスワップされます。スワップ先の未反映情報ファイルはスワップ時に再作成されます。ファイルが再作成される前に未反映情報ファイルの内容を保存したい場合には，次のように操作してください。

OSのコマンドで，未反映情報ファイルの更新日時を調べます。

更新日時の古い未反映情報ファイルを，OSのコマンドで任意の名称のファイルにコピーします。

(c)　未反映の更新情報を標準出力に出力

蓄積の対象になる未反映情報ファイルが満杯になるとスワップされます。スワップ先の未反映情報ファイルはスワップ時に再作成されます。ファイルが再作成される前に未反映情報ファイルの内容を標準出力に出力したい場合には，次のように操作してください。

OSのコマンドで，未反映情報ファイルの更新日時を調べます。

更新日時の古い未反映情報ファイルを，OSのコマンドで標準出力に出力します。

(d)　未反映情報ファイルの出力例

未反映情報ファイルの出力例を次の図に示します。

図6‒22　未反映情報ファイルの出力例

出力形式の注意

列属性が抽象データ型のときは，コンストラクタ関数を使って反映するため，更新情報値の部分は次の形式で出力されます。

　　　　　列名 ＝ FUNC（更新情報値）

FUNC：コンストラクタ関数名

列属性が繰返し列で列指定の更新のときは，（実際の更新ではARRAYを使わないで繰返し構造で指定していますが），表示形式として分かりやすいようにARRAYを使った次の形式で出力されます。

　　　　　列名＝ ARRAY［更新情報値，更新情報値，...，更新情報値］

列属性が繰返し列で要素指定の更新のときは，次の形式で出力されます。

　　　　　列名［要素番号］＝ 更新情報値

BLOB連結演算データの更新のときは，次の形式で出力されます。

　　　　　列名＝列名｜｜*BLOB（データバイト数）*

BINARY連結演算データの更新のときは，次の形式で出力されます。

　　　　　列名＝列名｜｜*BINARY（データバイト数）*

(10)　コマンドログファイルの運用方法

コマンドログファイルの運用方法について説明します。

コマンドログファイルは，Datareplicatorのコマンドを実行した履歴を格納するファイルです。Datareplicatorの起動時に自動的に作成されます。コマンドを実行した履歴を確認したいときに，任意に参照してください。コマンドログに出力される情報については，「7. コマンドの文法」の「コマンドの概要」を参照してください。

コマンドログファイルの内容の例を次の図に示します。

図6‒23　コマンドログファイルの内容の例

(11)　更新情報定義ファイルの運用方法

更新情報定義ファイルの運用方法について説明します。

(a)　定義内容の変更

定義内容を変更するときは，次のように操作してください。反映側Datareplicatorの状態に関係なく，hdssamqinコマンドを実行する前に修正できます。

テキストエディタで定義内容を変更します。

hdssamqinコマンドを実行します。

ただし，前回コマンドが正常終了しなかった場合には，定義内容は変更しないでください。もし変更した場合には，hdssamqinコマンドに -cオプションを指定して実行してください。

(12)　SAMファイルの運用方法

SAMファイルを使うメインフレーム側で作成したSAMファイルを，反映側Datareplicator又は更新情報入力コマンド（hdssamqinコマンド）を実行できるシステムにファイル転送してください。

(13)　抽出対象外データ格納ファイルの運用方法

抽出対象外データ格納ファイルの運用方法について説明します。

(a)　抽出対象外データ格納ファイルの確認

抽出対象外データ格納ファイルにデータを格納した場合は，hdssamqinコマンドの終了時にメッセージを出力します。この場合，ファイルの内容を確認してください。

(b)　抽出対象外データ格納ファイルの保存

抽出対象外データ格納ファイルは，hdssamqinコマンドを実行するたびに再作成されます。ファイルの内容を保存する場合は，次回hdssamqinコマンドを実行する前に，OSのコマンドで任意の名称のファイルに退避してください。

(c)　抽出対象外データ格納ファイルの出力例

抽出対象外データ格納ファイルの出力例を次の図に示します。

図6‒24　抽出対象外データ格納ファイルの出力例

6.7.3　反映側Datareplicator運用時の注意

反映側Datareplicatorを運用するときの注意を次に示します。

(1)　更新についての注意

反映処理中の表に対して，排他制御をしないでください。反映処理の排他待ちやデッドロックが発生する場合があります。

複数の抽出側システムから同一の反映側システムの表を更新する場合，更新順序は保証されません。更新順序を制御する必要がある場合には，運用で実行してください。例えば，二つの抽出側システムA，Ｂから，反映側システムの表（T1）とをデータ連動する場合，抽出側システムAのマッピングキーの値「100」の行に対する更新の次に，抽出側システムBのキー値100の行に対する更新が実行されても，反映側システムのキー値100の行の値は抽出側システムBと同一になっていることは保証されません。

抽出側システムで抽出定義を変更する場合は，抽出側システムの更新情報がすべて反映側Datareplicatorに送信されたことを確認してから，実行してください。反映側Datareplicatorに送信する更新情報が残っているまま抽出定義を変更した場合，反映処理中にエラーになることがあります。この場合，反映側Datareplicatorではエラーを回復できないことがあり，HiRDB Dataextractorなどを使ったテーブル再作成が必要になることがあります。

UOCによる反映がある場合，反映処理は常に表単位反映方式で動作します。

(2)　初期開始，部分初期開始についての注意

特定のデータ連動識別子に対する部分だけを初期化する場合は，部分初期開始を実行してください。すべてのデータ連動識別子に対して初期化する場合には，すべてのデータ連動識別子に対する反映処理を終了させてから，全体に対して初期開始を実行してください。

抽出側システムを初期化した状態で起動したときは，反映側Datareplicatorもhdsstart -i又はhdsstart -i -Dで起動してください。

抽出側システムだけを初期状態で起動した場合，KFRB02003-E（詳細コード5）でエラーになります。

ただし，反映環境定義でextract_initにnocheckを指定している場合は，反映側Datareplicatorを初期開始又は部分初期開始する必要はありません。

(3)　イベントについての注意

抽出側システムから送信されたイベントのコードが反映環境定義で定義されていない場合，反映処理の動作には何も影響ありません。ただし，反映側Datareplicatorは，イベントの発生としては認識します。

反映処理が動作している場合にトランザクション単位反映再起動イベント又は表単位反映再起動イベントを検知しても，反映側Datareplicatorは無視します。

(4)　WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表についての注意

WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表のデータ連動には，前提条件と制限事項があります。

前提条件

次の前提条件をすべて満たす必要があります。前提条件を満たさない場合は，抽出側DBと反映側DBで不整合が発生することがあります。

抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicatorのバージョンが08-02以降である

抽出側DBと反映側DBが共にHiRDBである

抽出システム定義のsendcontrolオペランドにnodemstを指定している

抽出側DBと反映側DBがパラレルサーバの場合は，WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表とそれに関連する表を，同じバックエンドサーバに格納している

制限事項

WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表のデータ連動には，次の制限事項があります。

次の表はWITHOUT ROLLBACKオプションが指定されていると，データ連動できません。

・マージ表

・時系列情報表

・サーバ間横分割表

・イベント制御用テーブル

データ連動できるSQLはUPDATE文だけです。INSERT文はデータ連動できないため，反映側DBを初期作成するときはHiRDB Dataextractorなどを使用してください。

WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表では，マッピングキーに指定している列を更新できません。

反映時エラーのスキップはできません。SQLコードを指定してスキップしてください。

データ連動回復機能は使用できません。個別に回復してください。

(a)　反映側DBを参照する場合の注意

WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表は，1回の更新を1トランザクションとして扱います。このため，WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表と指定していない表を同じトランザクション内で更新しても，反映側Datareplicatorには別々のトランザクションとして送信・反映されます。このとき，トランザクションがすべて反映される前に反映側DBを参照すると，抽出側DBと反映側DBで不整合が発生することがあります。このため，反映処理が完了したことを確認※してから，反映側DBを参照してください。

また，反映側Datareplicatorで障害が発生してロールバックをする場合，WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表では，更新情報の反映処理を実行中に，表の内容が一時的に古くなることがあります。このため，反映処理が完了したことを確認※してから，反映側DBを参照してください。

注※

hdsstateコマンドを実行して表示されるread positionとwrite positionが一致していることを確認してください。

(b)　送信環境定義sendintvlオペランドの指定

WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表は，1回の更新を1トランザクションとして扱うため，送信環境定義のsendintvlオペランドに0（トランザクション単位で更新情報を送信）を指定すると，WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表を更新するたびに送信処理が発生して，送信処理のオーバヘッドが大きくなります。このため，WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表をデータ連動する場合は，送信環境定義のsendintvlオペランドに0以外を指定することをお勧めします。

(5)　COMPRESSEDオプションを指定している表についての注意

COMPRESSEDオプションを指定している表のデータ連動には，前提条件があります。

前提条件

次の前提条件をすべて満たす必要があります。前提条件を満たさない場合は，抽出側DBと反映側DBで不整合が発生する，又は，反映処理でSQL実行エラーとなることがあります。

抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicatorのバージョンが08-06以降である

抽出側DBと反映側DBが共にHiRDBである

抽出側DBと反映側DBのエンディアンが同じである

抽出側と反映側の表の圧縮に関する指定が同じである

6.8　HiRDB及びDatareplicatorの構成変更

HiRDB及びDatareplicatorの構成を変更する場合の手順について説明します。

Datareplicatorでは，次の表に示すシステムの構成変更をする場合に，Datareplicatorの初期化が必要です。初期化をしないと，Datareplicator内で保持している更新情報や構成情報と実体が一致しなくなり，ユーザが意図する反映ができなくなるおそれがあります。

Datareplicatorの初期化が必要な構成変更を次の表に示します。

表6‒14　初期化が必要な構成変更

項目

内容

記載個所

抽出側システムの構成変更

抽出側HiRDBのサーバ構成変更

抽出側HiRDBのシステム共通定義に指定するpdstartコマンドやpdunitコマンドの定義内容を変更する場合

6.8.2

抽出側HiRDBのシステムログの変更

システムログファイル数を変更する場合

システムログファイルを初期化する場合

HiRDBのpdlogchg -Rコマンドでシステムログの状態を強制的に変更する場合

連動対象表の定義変更

連動対象表を追加（CREATE TABLE）する場合

連動対象表を削除（DROP TABLE）する場合

連動対象表を変更（ALTER TABLE）する場合

抽出側Datareplicatorの定義変更※1

正常開始をして定義内容が有効になるオペランド以外※2を変更する場合

二重化定義ファイルの定義内容を変更する場合

反映側システムの構成変更

連動対象表の定義変更

連動対象表を追加（CREATE TABLE）する場合

連動対象表を削除（DROP TABLE）する場合

連動対象表を変更（ALTER TABLE）する場合

6.8.3

反映側Datareplicatorの定義変更

正常開始をして定義内容が有効になるオペランド以外※2を変更する場合

二重化定義ファイルの定義内容を変更する場合

反映先HiRDBのサーバ構成変更※3

反映先HiRDBのシステム共通定義に指定するpdstartオペランドやpdunitオペランドの定義内容を変更する場合

注

反映トランザクション同期機能を使用している場合の構成変更については，「6.8.4　反映トランザクション同期機能を使用している場合の構成変更」を参照してください。

注※1

hdemodqコマンドによって，抽出情報キューファイルの追加又は削除をする場合には，抽出側Datareplicator及び反映側Datareplicatorの初期化は必要ありません。

注※2

詳細なオペランドについては，「5.　定義」の各定義に記載されている「定義内容の変更」を参照してください。

注※3

反映定義の反映グループ定義で，キーレンジ単位分割方式，又はハッシュ分割方式の定義をしている場合に初期化が必要です。そのほかの場合は初期化する必要はありません。

なお，すべてのデータが連動し終わる前に初期化・反映側DBを再作成する必要がある場合は，「6.5.6(1)　反映側DBの再作成時の運用手順」を参照してください。

6.8.1　連動対象表の定義変更

表の変更内容とDatareplicator定義の修正内容を次の表に示します。なお，連動対象ではない表を変更する場合は，Datareplicatorの初期化，及び定義の修正は必要ありません。

表6‒15　Datareplicatorの初期化が必要となる表の変更内容と定義の修正内容

表の変更内容

抽出定義の修正内容

反映定義の修正内容

表を追加する※1

extract文を追加します。

load文を追加します。

表を削除する

extract文を削除します。

load文を削除します。

表を削除した後，再度同じ表を作成する（テーブルIDの変更）

−

−

非マッピングキーの列を連動対象に追加する

extract文の抽出する列の定義に"＊"と指定している場合：

定義の修正は必要ありません。

extract文の抽出する列の定義に列名を指定している場合：

列名を追加します。

load文の反映対象とするフィールドの定義に"＊"と指定している，又はload文を省略している場合：

定義の修正は必要ありません。

load文の抽出する列の定義にフィールド名称を指定している場合：

フィールド名称を追加します。

マッピングキーの列を連動対象に追加する

extract文の抽出する列の定義に"＊"と指定している場合：

key句又はukey句に追加します。また，送信条件にする場合は，send文のwhere句に追加します。

extract文の抽出する列の定義に列名を指定している場合：

抽出する列の定義に列名を追加し，key句又はukey句にも追加します。また，送信条件にする場合は，send文のwhere句に追加します。

load文の反映対象とするフィールドの定義に"＊"と指定している，又はload文を省略している場合：

定義の修正は必要ありません。

load文の抽出する列の定義にフィールド名称を指定している場合：

フィールド名称を追加します。

非マッピングキーの列を連動対象から削除する

extract文の抽出する列の定義に"＊"と指定している場合：

定義の修正は必要ありません。

extract文の抽出する列の定義に列名を指定している場合：

列名を削除します。

load文の反映対象とするフィールドの定義に"＊"と指定している，又はload文を省略している場合：

定義の修正は必要ありません。

load文の抽出する列の定義にフィールド名称を指定している場合：

フィールド名称を削除します。

マッピングキーの列を連動対象から削除する

extract文の抽出する列の定義に"＊"と指定している場合：

key句又はukey句から列名を削除します。また，送信条件にしている場合は，send文のwhere句から削除します。

extract文の抽出する列の定義に列名を指定している場合：

抽出する列の定義から列名を削除し，key句又はukey句からも削除します。また，送信条件にしている場合は，send文のwhere句から削除します。

load文の反映対象とするフィールドの定義に"＊"と指定している，又はload文を省略している場合：

定義の修正は必要ありません。

load文の抽出する列の定義にフィールド名称を指定している場合：

フィールド名称を削除します。

RDエリアを追加するまたは，RDエリアを移動する

【連動対象のBESが増減する場合】

抽出環境定義のdsidオペランドをBESの増減内容に合わせて修正してください。

［注意事項］

HiRDB稼働中に連動対象のBESが増えるようなRDエリアの移動を行わないでください。

移動した場合，該当するRDエリアに配置している表の更新情報は抽出しません。

【連動対象のBESに変更がない場合】

定義変更は不要です。

［注意事項］

HiRDB稼働中に連動対象のBESが増減しないRDエリアの移動を行う場合，Datareplicatorの初期化は不要となります※2。

【連動対象のBESが増減する場合】

定義反映システム定義のdsidオペランドをBESの増減内容に合わせて修正してください。

更新情報を受信するデータ連動識別子に対する反映環境定義を作成します。

【連動対象のBESに変更がない場合】

定義変更は不要です。

連動対象ではない列を削除する

−

−

表名を変更する

extract文の表識別子を変更します。

load文の表識別子を変更します。

列名を変更する

extract文の抽出する列の定義に"＊"と指定している場合：

定義の修正は必要ありません。

extract文の抽出する列の定義に列名を指定している場合：

列名を変更します。

−

列のデータ型（列属性）を変更する

送信条件にしている場合は，send文のwhere句の条件を変更します。

−

分割格納条件を変更する

−

−

（凡例）

−：定義を修正する必要はありません。

注※1

抽出対象表を追加する場合，抽出システム定義のextinfonumオペランドの指定値を見直してください。extinfonumオペランドに，extract文の数よりも少ない値を指定していると，hdeprepコマンドの実行時にエラーになります。

注※2

HiRDB稼働中に連動対象のBESが増減しないRDエリアの移動を行う場合，以下の手順でRDエリアを移動することでDatareplicatorの初期化は不要となります。

移動対象のRDエリアを閉塞する。

hdeeventコマンドを実行する。指定するイベントコードは，以下のオペランドに指定している以外のコードを指定する。

送信環境定義

・eventcntreset

・eventsync

反映環境定義

・eventtrn

・eventtbl

・eventretrn

・eventretbl

・eventspd

・eventcntreset

手順2実行後，Datareplicatorのエラー情報ファイルにKFRB02036-Iが出力され，イベントが反映側に送信完了したことを確認する。

RDエリアを移動する。

移動対象のRDエリアの閉塞を解除する。

6.8.2　抽出側システムの構成変更

抽出側システムの構成を変更する場合の初期化手順について説明します。なお，抽出側システムと反映側システムの両方の構成を変更する場合も，この項で説明している手順で初期化してください。

手順の流れを次の図に示します。

図6‒25　抽出側システムの構成変更の手順

注

手順5以降を実施するには，抽出側DB及び反映側DBを起動してください。

抽出側システムの構成変更の手順を図に基づいて説明します。説明の番号は図中の番号に対応しています。

抽出側DBに対する更新業務を停止します。

すべての更新情報が反映側DBに反映されているか確認します。

項番

作業内容

実行コマンド

確認項目

1

抽出側Datareplicatorのすべてのプロセスが稼働していることを確認します。

停止しているプロセスがあれば，再起動します。

hdestate

表示結果の「Status」が次の状態になっていないことを確認してください※1。

init

hold

not active

not active（error）

2

反映側Datareplicatorのすべてのプロセスが稼働していることを確認します。

停止しているプロセスがあれば，再起動します。

hdsstate

表示結果の「PID」が-1になっていないことを確認してください※2。

3

すべてのシステムログの内容をシステムログファイルに出力します。

pdlogsync -d sys※3

syslogファイル（Windowsの場合はイベントログ）にKFPS02183-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

4

すべての更新情報が抽出されたか確認します。

pdls -d rpl -j

表示結果の内容を確認してください※4。

5

すべての更新情報が送信されたか確認します。

hdestate

表示結果の「current used ratio」が0%になっていることを確認してください。又は，表示結果の「Queue write position」と「Queue read position」が同じ位置を示していることを確認してください。

6

すべての更新情報が反映されたか確認します。

hdsstate

表示結果の「current used ratio」が0%になっていることを確認してください。又は，表示結果の「Queue write position」と「Queue read position」が同じ位置を示していることを確認してください。

注※1

抽出対象外のBESについては，「Status」に「not active」と表示されます。

注※2

抽出システム定義のsendcontrolオペランドにsendmstを指定している場合は，<COMMUNICATION INFORMATION>の「PID：hdstcpmst」に-1が表示されることがあります。

注※3

HiRDB/パラレルサーバの場合は，-sオプションにサーバ名を指定してください。BESが複数ある場合は，抽出対象表が存在するすべてのBESについてコマンドを実行してください。

注※4

次の例を参考に，表示結果の(2)より(1)の方が大きいことを確認してください。

抽出側Datareplicator及び反映側Datareplicatorを停止します。

項番

作業内容

実行コマンド

確認項目

1

抽出側Datareplicatorを停止します。

hdestop

−

2

抽出側Datareplicatorの停止を確認します。

hdestate

標準エラー出力にKFRB04411-Eメッセージが出力されていることを確認してください。

3

反映側Datareplicatorを停止します。

hdsstop

−

4

反映側Datareplicatorの停止を確認します。

hdsstate

標準エラー出力にKFRB04302-Eメッセージが出力されていることを確認してください。

（凡例）

−：特にありません。

システムの構成を変更します。

抽出側Datareplicator及び反映側Datareplicatorを初期化します。

項番

作業内容

実行コマンド

確認項目

1

HiRDBとのデータ連携を中止します。

pdrplstop -f

標準出力にKFPS05141-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

2

抽出側Datareplicatorを初期化します。

hdestart -i

（応答メッセージにYを入力します）

msterrfile1又はmsterrfile2にKFRB00504-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

3

抽出定義プリプロセスファイルを作成します。

hdeprep -f 抽出定義ファイル※

標準出力にKFRB04500-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

4

反映側Datareplicatorを初期化します。

hdsstart -i -q※

標準出力（Windowsの場合はイベントビューア）にKFRB04216-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

注※

必要に応じてオプションを付けてください。

抽出側Datareplicator及び反映側Datareplicatorを起動します。

項番

作業内容

実行コマンド

確認項目

1

反映側Datareplicatorを起動します。

hdsstart※

errfile1又はerrfile2にKFRB00100-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

2

抽出側Datareplicatorを起動します。

hdestart※

msterrfile1又はmsterrfile2にKFRB00502-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

3

HiRDBとのデータ連携を開始します。

pdrplstart

標準出力にKFPS05140-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

注※

必要に応じてオプションを付けてください。

6.8.3　反映側システムの構成変更

反映側システムの構成を変更する場合の初期化手順について説明します。なお，抽出側システムと反映側システムの両方の構成を変更する場合の初期化手順は，「6.8.2　抽出側システムの構成変更」を参照してください。

手順の流れを次の図に示します。

図6‒26　反映側システムの構成変更の手順

注

手順5以降を実施するには，抽出側DB及び反映側DBを起動してください。

反映側システムの構成変更の手順を図に基づいて説明します。説明の番号は図中の番号に対応しています。

抽出側Datareplicatorを停止します。

項番

作業内容

実行コマンド

確認項目

1

抽出側Datareplicatorを停止します。

hdestop

−

2

抽出側Datareplicatorの停止を確認します。

hdestate

標準エラー出力にKFRB04411-Eメッセージが出力されていることを確認してください。

（凡例）

−：特にありません。

反映側Datareplicator中の更新情報がすべて反映されているか確認します。

項番

作業内容

実行コマンド

確認項目

1

反映側Datareplicatorのすべてのプロセスが稼働していることを確認します。

停止しているプロセスがあれば，再起動します。

hdsstate

hdstcpmstの「PID」には"-1"が表示され，ほかの「PID」が-1になっていないことを確認してください。

2

すべての更新情報が反映されたか確認します。

hdsstate

表示結果の「current used ratio」が0%になっていることを確認してください。又は，表示結果の「Queue write position」と「Queue read position」が同じ位置を示していることを確認してください。

反映側Datareplicatorを停止します。

項番

作業内容

実行コマンド

確認項目

1

反映側Datareplicatorを停止します。

hdsstop

−

2

反映側Datareplicatorの停止を確認します。

hdsstate

標準エラー出力にKFRB04302-Eメッセージが出力されていることを確認してください。

（凡例）

−：特にありません。

システムの構成を変更します。

反映側Datareplicatorを初期化します。

項番

作業内容

実行コマンド

確認項目

1

反映側Datareplicatorを初期化します。

hdsstart -i -q※

標準出力（Windowsの場合はイベントビューア）にKFRB04216-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

注※

必要に応じてオプションを付けてください。

抽出側Datareplicator及び反映側Datareplicatorを起動します。

項番

作業内容

実行コマンド

確認項目

1

反映側Datareplicatorを起動します。

hdsstart※

errfile1又はerrfile2にKFRB00100-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

2

抽出側Datareplicatorを起動します。

hdestart※

msterrfile1又はmsterrfile2にKFRB00502-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

注※

必要に応じてオプションを付けてください。

6.8.4　反映トランザクション同期機能を使用している場合の構成変更

反映トランザクション同期機能を使用している場合の初期化手順について説明します。

手順の流れを次の図に示します。

図6‒27　反映トランザクション同期機能を使用している場合の構成変更の手順

注

手順6以降を実施するには，抽出側DB及び反映側DBを起動してください。

反映トランザクション同期機能を使用している場合の構成変更の手順を図に基づいて説明します。説明の番号は図中の番号に対応しています。

抽出側DBに対する更新業務を停止します。

同期イベントを実行します。

項番

作業内容

実行コマンド

確認項目

1

同期を取って反映を終了させるために，同期イベントを実行します。

hdeevent -n イベントコード※

標準エラー出力にメッセージが出力されていないことを確認してください。

注※

必要に応じてオプションを付けてください。

すべての更新情報が反映側DBに反映されているか確認します。

項番

作業内容

実行コマンド

確認項目

1

抽出側Datareplicatorのすべてのプロセスが稼働していることを確認します。

停止しているプロセスがあれば，再起動します。

hdestate

表示結果の「Status」が次の状態になっていないことを確認してください※1。

init

hold

not active

not active（error）

2

反映側Datareplicatorのすべてのプロセスが稼働していることを確認します。

停止しているプロセスがあれば，再起動します。

hdsstate

表示結果の「PID」が-1になっていないことを確認してください※2。

3

すべてのシステムログの内容をシステムログファイルに出力します。

pdlogsync -d sys※3

syslogファイル（Windowsの場合はイベントログ）にKFPS02183-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

4

すべての更新情報が抽出されたか確認します。

pdls -d rpl -j

表示結果の内容を確認してください※4。

5

すべての更新情報が送信されたか確認します。

hdestate

表示結果の「current used ratio」が0%になっていることを確認してください。又は，表示結果の「Queue write position」と「Queue read position」が同じ位置を示していることを確認してください。

6

すべての更新情報が反映されたか確認します。

hdsstate

表示結果の「current used ratio」が0%になっていることを確認してください。又は，表示結果の「Queue write position」と「Queue read position」が同じ位置を示していることを確認してください。

注※1

抽出対象外のBESについては，「Status」に「not active」と表示されます。

注※2

抽出システム定義のsendcontrolオペランドにsendmstを指定している場合は，<COMMUNICATION INFORMATION>の「PID：hdstcpmst」に-1が表示されることがあります。

注※3

HiRDB/パラレルサーバの場合は，-sオプションにサーバ名を指定してください。BESが複数ある場合は，抽出対象表が存在するすべてのBESについてコマンドを実行してください。

注※4

次の例を参考に，表示結果の(2)より(1)の方が大きいことを確認してください。

抽出側Datareplicator及び反映側Datareplicatorを停止します。

項番

作業内容

実行コマンド

確認項目

1

抽出側Datareplicatorを停止します。

hdestop

−

2

抽出側Datareplicatorの停止を確認します。

hdestate

標準エラー出力にKFRB04411-Eメッセージが出力されていることを確認してください。

3

反映側Datareplicatorを停止します。

hdsstop

−

4

反映側Datareplicatorの停止を確認します。

hdsstate

標準エラー出力にKFRB04302-Eメッセージが出力されていることを確認してください。

（凡例）

−：特にありません。

システムの構成を変更します。

抽出側Datareplicator及び反映側Datareplicatorを初期化します。

項番

作業内容

実行コマンド

確認項目

1

HiRDBとのデータ連携を中止します。

pdrplstop -f

標準出力にKFPS05141-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

2

抽出側Datareplicatorを初期化します。

hdestart -i

（応答メッセージにYを入力します）

msterrfile1又はmsterrfile2にKFRB00504-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

3

抽出定義プリプロセスファイルを作成します。

hdeprep -f 抽出定義ファイル※

標準出力にKFRB04500-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

4

反映側Datareplicatorを初期化します。

hdsstart -i -q※

標準出力（Windowsの場合はイベントビューア）にKFRB04216-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

注※

必要に応じてオプションを付けてください。

抽出側Datareplicator及び反映側Datareplicatorを起動します。

項番

作業内容

実行コマンド

確認項目

1

反映側Datareplicatorを起動します。

hdsstart※

errfile1又はerrfile2にKFRB00100-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

2

抽出側Datareplicatorを起動します。

hdestart※

msterrfile1又はmsterrfile2にKFRB00502-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

3

HiRDBとのデータ連携を開始します。

pdrplstart

標準出力にKFPS05140-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

注※

必要に応じてオプションを付けてください。

同期イベントを実行します。

項番

作業内容

実行コマンド

確認項目

1

反映側Datareplicatorの同期反映グループの全プロセスを稼働状態にするために，同期イベントを実行します。

hdeevent -n イベントコード※

標準エラー出力にメッセージが出力されていないことを確認してください。

反映側システムのエラー情報ファイルにKFRB03009-Iメッセージが出力され，「reason」が「SYNC EVENT」であることを確認してください。

注※

必要に応じてオプションを付けてください。

6.9　系切り替え機能を使うときの運用

DatareplicatorではHiRDBの連動切り替えを使用して，系切り替えできます。これは，HiRDBの系が切り替わったときにDatareplicatorの系も切り替えるものです。Datareplicatorで障害が発生したときに，Datareplicatorを単独で系切り替えすることはできません。なお，HiRDBでの系切り替え機能の運用については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

系切り替え機能は，次の表に示すクラスタソフトウェアで使用できます。

表6‒16　サポートしているクラスタソフトウェア

クラスタソフトウェア

対象OS

HP-UX

Solaris

AIX

Linux

Windows

HAモニタ

○

×

○

○

×

MC/ServiceGuard

○

×

×

×

×

HACMP

×

×

○

×

×

Microsoft Cluster Server

×

×

×

×

○

（凡例）

○：使用できます。

×：使用できません。

系切り替え機能を使ったデータ連動システムの形態を次の図に示します。

図6‒28　系切り替え機能を使ったデータ連動システムの形態

6.9.1　系切り替え機能の形態

系切り替え機能の形態について説明します。

(1)　系切り替えの種類

系切り替えをする場合，抽出側Datareplicatorは必ずHiRDBサーバと連動系切り替え（複数の製品をグループ化して，一括して切り替えるようにした系切り替え形態）をしてください。反映側は必要に応じて連動系切り替えをしてください。

HiRDBの系切り替え機能の形態を次に示します。なお，それぞれの系切り替え機能の形態については，関連するクラスタソフトウェアのマニュアルを参照してください。

自動系切り替え

実行系に障害が起こったときに，自動的に系が切り替わる形態です。

計画系切り替え

実行系でクラスタソフトウェアのコマンドを実行して，意図的に系を切り替える形態です。

上記のどちらの形態でも連動系切り替えができます。

ほかに，HiRDBの系切り替えの時間短縮のための機能として，高速系切り替え，ユーザサーバホットスタンバイ，及びトランザクションキューイングがあります。

(2)　システムの構成

系切り替え機能には，次に示すシステム構成があります。

1：1系切り替え構成

実行系と待機系が1：1に対応している構成です。

2：1系切り替え構成

実行系と待機系が2：1に対応している構成です。

相互系切り替え構成

実行系として動作しながら，同じサーバマシンに互いの待機系を持つ構成です。

上記のシステム形態のうち相互系切り替えで運用するときは，エラー情報ファイル名を固有にするための定義が必要です。

系切り替えの構成ごとによる説明の参照先を次の表に示します。

表6‒17　系切り替えの構成ごとによる説明の参照先

使用するクラスタソフトウェア

系切り替えの構成

参照先

HAモニタ

1:1系切り替え構成

2:1系切り替え構成

6.9.2　系切り替え機能を使うときの準備（HAモニタの場合）

6.9.4　系切り替え機能を使うときの運用手順（HAモニタの場合）

相互系切り替え構成

6.9.2　系切り替え機能を使うときの準備（HAモニタの場合）

6.9.4　系切り替え機能を使うときの運用手順（HAモニタの場合）

6.9.5　系切り替え機能を使うときの注意

影響分散スタンバイレス型系切り替え構成

6.9.4　系切り替え機能を使うときの運用手順（HAモニタの場合）

6.9.6　影響分散スタンバイレス型系切り替え機能での運用

Microsoft Cluster Server

1:1系切り替え構成

6.9.3　系切り替え機能を使うときの準備（Microsoft Cluster Serverの場合）

6.9.2　系切り替え機能を使うときの準備（HAモニタの場合）

HAモニタによる系切り替え機能を使うときに準備する項目を次に示します。ここで説明している項目は，「6.9.1(1) 系切り替えの種類」で説明した系切り替えすべてで有効です。

HAモニタについては，マニュアル「高信頼化システム監視機能　HAモニタ」を参照してください。

(1)　HAモニタの準備

HAモニタのserver定義文で，Datareplicatorの動作環境を設定します。Datareplicatorは，HiRDBと連動して系切り替えを行います。server定義文の指定例を次に示します。

HAモニタのリソースサーバ機能を使用する場合の定義例

     /****  Resource   ***/
     resource alias          REPres                     ,
              group          groupA                     ,
              initial        online                     ,
              disk           /dev/vg00:/dev/vg01        ,
              lan_updown     use                        ;

     /****  Replicator   ***/
     server   name           /HAmon/etc/replica.up      ,
              alias          repl                       ,
              acttype        monitor                    ,
              initial        online                     ,
              termcommand    /HAmon/etc/replica.down    ,
              lan_updown     nouse                      ,
              parent         REPres                     ,
              group          groupA                     ;

HAモニタのリソースサーバ機能を使用しない場合の定義例

     /****  Replicator   ***/
     server   name           /HAmon/etc/replica.up      ,
              alias          repl                       ,
              acttype        monitor                    ,
              initial        online                     ,
              termcommand    /HAmon/etc/replica.down    ,
              disk           /dev/vg01                  ,
              lan_updown     use                        ,
              group          groupA                     ;

抽出側Datareplicatorの系切り替えでは，データ連動用連絡ファイルをHiRDB本体と共用しています。そのため，データ連動用連絡ファイルのボリューム配置や，HiRDB本体とDatareplicatorとの起動タイミングを調整する必要があります。

HAモニタがリソースサーバ機能をサポートしているバージョンである場合，抽出側Datareplicatorの系切り替えでは，HAモニタのリソースサーバ機能を使用することで，起動タイミングの調整が不要になります。系切り替え環境の構築を簡略化できる，リソースサーバ機能を使用することをお勧めします。

次に，Datareplicatorに関するserver定義文の各オペランドの指定について説明します。詳細はマニュアル「高信頼化システム監視機能　HAモニタ」を参照してください。

(a)　リソースサーバの定義

リソースサーバの定義に関する各オペランドの指定について説明します。

alias

HAモニタで使うコマンドや，出力するメッセージのためのリソースサーバの識別名を指定します。

group

HiRDB本体及びDatareplicatorと連動系切り替えをするように，HiRDB本体及びDatareplicatorと同じサーバグループ名を指定します。

initial

サーバ起動時の状態を指定します。現用系ではonlineを，予備系ではstandbyを指定します。

disk

HiRDB本体及びDatareplicatorについて，切り替えが必要なファイルを格納した共有ディスク装置の，ボリュームグループのパス名を指定します。

共有ディスク装置に作成するファイルについては，「表6-18　系切り替え機能を使うときのファイルの準備」を参照してください。

lan_updown

useを指定します。これは，系切り替え後，抽出側Datareplicatorに抽出マスタプロセスと抽出ノードマスタプロセスとの通信を行うためにIPアドレスの切り替えが必要となるためです。

また，上記のIPアドレス切り替えを行うためのLANの状態設定ファイル（サーバ識別名.upファイル，及びサーバ識別名.downファイル）を作成する必要があります。

(b)　Datareplicatorに関する定義

Datareplicatorの定義に関する各オペランドの指定について説明します。

name

Datareplicatorを開始するコマンドを記述したシェルを絶対パス名で指定します。シェルの記述例を次に示します。

sleep 5※                                                      1.
su - hirdbdba -c /opt/hirdbds/bin/hdestart 2> /tmp/start_log  2.

注※

抽出側Datareplicator又は反映側Datareplicatorでリソースサーバ機能を使用する場合は，sleepは必要ありません。

HiRDB本体とDatareplicatorで共用するデータ連動用連絡ファイルのディスクの切り替えは，HiRDB本体のserver定義文で指定します。そのため，HiRDB本体の切り替えが完了してデータ連動用連絡ファイルを参照できるまでのタイムラグを考慮して，Datareplicatorを起動する前に5〜10秒程度の待ち時間を設定します。

シェルはHAモニタからスーパユーザで実行されますが，Datareplicatorの起動コマンドはDatareplicator管理者で実行する必要があるため，suコマンドを使ってDatareplicator管理者（上記の例ではhirdbdba）でDatareplicatorを起動します。

起動コマンドの指定は，抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicatorで異なります。

抽出側Datareplicatorの場合：/opt/hirdbds/bin/hdestart

反映側Datareplicatorの場合：/opt/hirdbds/bin/hdsstart

なお，起動コマンド実行時のエラーメッセージは，標準エラー出力に対して出力されます。シェル内で起動コマンドを実行する場合は，標準エラー出力をワークファイル（上記例では/tmp/start_log）に出力するようにしてください。

alias

HAモニタで使うコマンドや，出力するメッセージのための識別名を指定します。

acttype

monitorを指定します。

initial

サーバ起動時の状態を指定します。現用系ではonlineを，予備系ではstandbyを指定します。

termcommand

HAモニタのmonendコマンドだけでシステムを終了させたり，monswapコマンドだけでシステムを計画切り替えしたりするときに，Datareplicatorを停止するコマンドを記述したシェルを絶対パス名で指定します。

シェルの記述例を次に示します。

      su  - hirdbdba  -c  "/opt/hirdbds/bin/hdestop  -t  sendterm -w" 2> /tmp/stop_log    1.

Datareplicatorが完全に停止するのを確認する必要があるため，hdestopコマンドを-wで実行します。シェルはHAモニタからスーパユーザで実行されますが，Datareplicatorの停止コマンドはDatareplicator管理者で実行する必要があるため，suコマンドを使ってDatareplicator管理者（上記の例ではhirdbdba）でDatareplicatorを停止します。

停止コマンドの指定は，抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicatorで異なります。

抽出側Datareplicatorの場合：/opt/hirdbds/bin/hdestop -t sendterm -w※

反映側Datareplicatorの場合：/opt/hirdbds/bin/hdsstop -t force -w※

　注※　-t sendterm及び-t forceオプションについては，計画系切り替えの場合に-t immediateを指定するなど，目的に応じてオプションの指定を変更してください。

なお，停止コマンド実行時のエラーメッセージは，標準エラー出力に対して出力されます。シェル内で停止コマンドを実行する場合は，標準エラー出力をワークファイル（上記例では/tmp/stop_log）に出力するようにしてください。

disk

共有ディスク装置に作成するファイルを指定します。共有ディスク装置に作成するファイルについては，「表6-18　系切り替え機能を使うときのファイルの準備」を参照してください。

リソースサーバ機能を使用しない場合に，切り替えが必要なファイルを格納した共有ディスク装置のボリュームグループのパス名を指定します。ただし，データ連動用連絡ファイルを格納するディスクはHiRDB本体からもアクセスされるため，HiRDB本体に関するserver定義文のdiskオペランドに指定してください。

リソースサーバ機能を使用する場合，リソースサーバの定義で指定しているので，指定する必要はありません。

lan_updown

抽出側と反映側のシステムで指定は同じです。

抽出側システム

useを指定します。これは，系切り替え後，抽出マスタプロセスと抽出ノードマスタプロセスとの通信が行えるようにIPアドレスの切り替えが必要となるためです。

また，上記のIPアドレス切り替えを行うためのLANの状態設定ファイル（サーバ識別名.upファイル，及びサーバ識別名.downファイル）を作成する必要があります。LANの状態設定ファイルで，IPアドレスの切り替え制御を行うホスト名をDatareplicatorの抽出システム定義のnode_hostオペランドに指定してください。

反映側システム

useを指定します。これは，系切り替え後，抽出側Datareplicatorから再接続できるようにIPアドレスの切り替えが必要となるためです。

また，上記のIPアドレス切り替えを行うためのLANの状態設定ファイル（サーバ識別名.upファイル，及びサーバ識別名.downファイル）を作成する必要があります。

parent

リソースサーバの識別名（aliasオペランドに指定した値）を指定します。

group

HiRDB本体と連動系切り替えをするようにHiRDB本体と同じサーバグループ名を指定します。Datareplicatorはモニタモードのため，切り替え種別の指定は必要ありません。

(2)　ハードウェアの準備

系切り替え機能を使うためには，Datareplicatorのファイルを共有ディスク装置に割り当てる必要があります。割り当てが必要なDatareplicatorのファイルについては，「表6-18　系切り替え機能を使うときのファイルの準備」を参照してください。

「表6-18　系切り替え機能を使うときのファイルの準備」で示したファイルを現用系と予備系とで共有する外付けハードディスク（キャラクタ型スペシャルファイル）に作成し，互いのDatareplicatorから同じパスでこれらのファイルを参照できるように設定してください。なお，共有ディスク装置として，Datareplicatorファイルシステム領域を使えます。

(3)　ネットワークの準備

次のネットワーク構成は，IPアドレスを引き継ぐ構成にしてください。

抽出側Datareplicatorの抽出マスタプロセスと抽出ノードマスタプロセス間

抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicator間

(4)　ファイルの準備

系切り替え機能を使うためには，共有ディスク装置に割り当てなければならないファイルや，現用系と予備系とで同じディレクトリ名下に複写しておかなければならないファイルがあります。

共有ディスク装置に割り当てるファイルは，現用系及び予備系のHiRDB Datareplicatorから同じパス名で参照できるように，シンボリックリンクを作成しておく必要があります。シンボリックリンクの作成方法については，「4.6.2　抽出側Datareplicatorで使うファイルの準備」及び「4.7.2　反映側Datareplicatorで使うファイルの準備」を参照してください。

系切り替え機能を使うときのファイルの準備を次の表に示します。

表6‒18　系切り替え機能を使うときのファイルの準備

区分

ファイル名

共有ディスク装置

同一ディレクトリ名

抽出側Datareplicator

抽出システム定義ファイル

−

同一

抽出環境定義ファイル

−

同一

送信環境定義ファイル

−

同一

抽出定義ファイル※

−

−

二重化定義ファイル

−

同一

二重化制御ファイル

−

同一

抽出定義プリプロセスファイル

D

−

抽出情報キューファイル

D

−

抽出マスタステータスファイル

D

−

抽出サーバステータスファイル

D

−

抽出マスタエラー情報ファイル

−

−

抽出ノードマスタエラー情報ファイル

−

−

稼働トレースファイル

−

−

データ連動用連絡ファイル

H

−

コマンドログファイル

−

−

反映側Datareplicator

反映システム定義ファイル

−

同一

反映環境定義ファイル

−

同一

反映定義ファイル

−

同一

二重化定義ファイル

−

同一

二重化制御ファイル

−

同一

反映情報キューファイル

D

−

反映ステータスファイル

D

−

反映マスタステータスファイル

D

−

反映エラー情報ファイル

−

−

稼働トレースファイル

−

−

未反映情報ファイル

−

−

コマンドログファイル

−

−

SAMファイル

−

同一

更新情報定義ファイル

−

同一

抽出対象外データ格納ファイル

−

同一

ユーザ作成の文字コード変換用マッピングテーブル

−

同一

回復情報ファイル

D

−

（凡例）

D：

共有ディスク装置に割り当てる必要があります。

HiRDB Datareplicatorの系切り替えと連動して切り替えることができる共有ディスク装置上のボリューム・グループに割り当てる必要があります。切り替えタイミングが異なるため，Hで示されるファイルとは異なるボリューム・グループに割り当てる必要があります。

また，割り当てたボリューム・グループは，HiRDB Datareplicatorの系切り替えと連動して切り替えられるようにHAモニタのサーバ対応環境設定で設定しておく必要があります。

H：

HiRDBの系切り替えと連動して切り替えることができる共有ディスク装置上のボリューム・グループに割り当てる必要があります。

切り替えタイミングが異なるため，Dで示されるファイルとは異なるボリューム・グループに割り当てる必要があります。ただし，リソースサーバ機能を使用する場合は，Dで示されるファイルと同じボリューム・グループに割り当ててもかまいません。

また，割り当てたボリューム・グループは，HiRDBの系切り替えと連動して切り替えられるようにHAモニタのサーバ対応環境設定で設定しておく必要があります。

同一：

現用系マシン上のファイルを，予備系マシン上の現用系マシンと同じディレクトリ名下にあらかじめ複写しておく必要があります。また，ファイルの内容を更新した場合も，更新後のファイルをあらかじめ予備系マシンに複写しておく必要があります。

−：

該当しません。

注※

現用系マシン上のファイルを，予備系マシン上にあらかじめ複写しておく必要があります。

(5)　HiRDBで高速系切り替え機能を使う場合のDatareplicatorの定義方法

抽出側Datareplicatorでは，抽出マスタプロセスから抽出ノードマスタプロセスへの通信用にIPアドレスを引き継ぐホスト名を割り当てる必要があります。このとき，HiRDBで使用するホスト名とは別のホスト名を割り当てる必要があります。

抽出側Datareplicator用に割り当てたIPアドレスを引き継ぐホスト名は，抽出システム定義のnode_hostオペランドに，抽出対象HiRDBのシステム共通定義のpdstartコマンド，又はpdunitコマンドの-xで指定したホスト名と対応付けて指定する必要があります。

抽出側システムのサーバと主要なプロセスの関係を次の図に示します。

図6‒29　抽出側システムのサーバと主要なプロセスの関係

抽出対象HiRDBのシステム共通定義のpdstartコマンド，又はpdunitコマンドの-xで指定したホスト名と，抽出ノードマスタプロセスを起動するホスト名との対応付けを定義に指定します。抽出マスタプロセスは，抽出ノードマスタプロセスを起動するホストに対して接続します。

6.9.3　系切り替え機能を使うときの準備（Microsoft Cluster Serverの場合）

Microsoft Cluster Server（MSCS）による系切り替え機能を使うときに準備する項目を次に示します。ここで説明している項目は，「6.9.1(1)　系切り替えの種類」で説明した系切り替えすべてで有効です。

MSCSについては，MSCSのマニュアルを参照してください。

(1)　制限事項

MSCSによる系切り替え機能では，次の場合，実行系と待機系共に，同時に抽出対象となるユニットは一つだけです。

一つのサーバマシン上で複数のHiRDBのユニットが稼働する場合

相互系切り替えの形態で，一つのサーバマシン上で複数のHiRDBのユニットが稼働する可能性がある場合

(2)　Datareplicatorの準備

現用系及び待機系のサーバマシンのHDEPATH又はHDSPATHに，共用ディスク上のパス名称を指定してください。共用ディスク上のパス名称及びディレクトリ名称に使用できる文字の制限を次に示します。

大文字，小文字の使用を統一してください。

ディレクトリ名称には半角英数字だけ使用できます。

空白，全角文字，及び特殊記号は使用できません。

次に，システム環境変数を指定します。詳細について，次の表に示します。

表6‒19　システム環境変数の設定値（MSCSによる系切り替え機能使用時）

区分

システム環境変数

現用系及び待機系での設定値

抽出側Datareplicator

HDEPATH

抽出システム定義ファイル（hdeenv）の格納先フォルダへのパス

PDDIR

MGRが存在するユニットのPDDIR

PDCONFPATH

MGRが存在するユニットのPDCONFPATH

PATH

抽出側Datareplicatorのコマンドライブラリへのパス※

反映側Datareplicator

HDSPATH

反映システム定義ファイル（hdsenv）の格納先フォルダへのパス

PDDIR

反映側HiRDBのPDDIR

PDNAMEPORT

反映側HiRDBのポート番号

PDHOST

反映側HiRDBのホスト名

PATH

反映側Datareplicatorのコマンドライブラリへのパス※

注※

通常はDatareplicatorのインストール時に自動設定されますが，PATH環境変数の長さによって自動設定がエラーとなった場合，手動で設定してください。

なお，抽出側Datareplicatorでhdeprepコマンド又はhdeeventコマンドを実行するには，クライアント環境定義が必要です。クライアント環境定義については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

(3)　サービスの設定

系切り替え機能を使用するときの，Datareplicatorのサービスの設定について次の表に示します。

表6‒20　Datareplicatorのサービスの設定

区分

サービス名称

スタートアップの種類

MSCSへの登録

抽出側Datareplicator

HiRDB Datareplicator（Source site）

手動

登録する

HiRDB Datareplicator（Source site NMT）

自動

登録しない

反映側Datareplicator

HiRDB Datareplicator（Target Site）

手動

登録する

(4)　ハードウェアの準備

系切り替え機能を使うためには，Datareplicatorのファイルを共有ディスク装置に割り当てる必要があります。

Datareplicator運用ディレクトリ（HDEPATH及びHDSPATH環境変数で指定したディレクトリ）を含め，「表6-18　系切り替え機能を使うときのファイルの準備」で示したすべてのファイルを現用系と予備系とで共有する外付けハードディスクに作成し，互いのDatareplicatorから同じパスでファイルを参照できるように設定してください。

(5)　MSCSの準備

MSCSに登録する資源を次の表に示します。登録手順についてはMSCSのマニュアルを参照してください。

表6‒21　MSCSに登録する資源

区分

定義項目

リソース

名称

依存関係

抽出側Datareplicator

抽出側Datareplicatorで使用する共有ディスク※1

共用ディスク

任意

なし

ネットワーク名称※2

ネットワーク名

IPアドレス※2

IPアドレス

抽出側Datareplicatorの起動サービス

汎用サービス

HiRDB Datareplicator extract

HiRDBの起動サービス

反映側Datareplicator

反映側Datareplicatorで使用する共有ディスク※3

共用ディスク

任意

なし

ネットワーク名称※2

ネットワーク名

IPアドレス※2

IPアドレス

反映側Datareplicatorの起動サービス

汎用サービス

HiRDB Datareplicator reflect

HiRDBの起動サービス

共有ディスク

注※1

共有ディスクを「HiRDBの起動サービス」の依存関係に追加してください。

注※2

HiRDBで設定したものと同じものを使用してください。

注※3

共有ディスクを「反映側Datareplicatorの起動サービス」の依存関係に追加してください。

(6)　ネットワークの準備

次のネットワーク構成は，IPアドレスを引き継ぐ構成にしてください。

抽出側Datareplicatorの抽出マスタプロセスと抽出ノードマスタプロセス間

抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicator間

6.9.4　系切り替え機能を使うときの運用手順（HAモニタの場合）

HAモニタによる系切り替え機能を使うときの運用手順を次の図に示します。

MSCSによる系切り替え機能を使うときの運用手順については，MSCSのマニュアルを参照してください。

図6‒30　HAモニタによる系切り替え機能を使うときの運用手順

注※

抽出側Datareplicatorのコマンドは，HiRDBのシステムマネジャユニット上で稼働する抽出マスタプロセス（hdemaster）に対して発行する必要があります。

このため，抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合に，非システムマネジャユニットが系切り替えするときは，Datareplicatorの起動コマンド及び停止コマンドが，システムマネジャユニットに対して発行されるように，リモートシェルをクラスタソフトウェアに登録する必要があります。

6.9.5　系切り替え機能を使うときの注意

系切り替え機能を使ったHiRDBシステムでデータ連動するときの注意について説明します。

(1)　抽出側HiRDBがパラレルサーバで相互系切り替えの形態のときの注意

抽出側HiRDBがパラレルサーバで相互系切り替えの形態にすると，系切り替えで1台のサーバマシン上で，一つの抽出対象HiRDBに属するノードマスタプロセスが複数稼働する状態になることがあります。このとき，各ノードマスタプロセスの運用ディレクトリが一つのサーバマシン上で重複するので，運用ディレクトリ下のファイル名がノードマスタプロセス間で重複するおそれがあります。

抽出側HiRDBがパラレルサーバで相互系切り替えの形態の例を図6-31に，図6-31のサーバマシン3に着目した場合の，運用ディレクトリ下の重複するファイルを表6-22に示します。

図6‒31　抽出側HiRDBがパラレルサーバで相互系切り替えの形態の例

表6‒22　サーバマシン3に着目した運用ディレクトリ下の重複するファイル

番号

稼働サーバ

Datareplicator運用ディレクトリ下のファイル

MGR

BES1

BES2

1

−

−

○

キューファイル

ステータスファイル

データ連動用連絡ファイル

エラー情報ファイル

稼働トレースファイル

2

○

−

○

キューファイル

ステータスファイル

データ連動用連絡ファイル

エラー情報ファイル

稼働トレースファイル

3

−

○

○

マスタステータスファイル

マスタエラー情報ファイル

キューファイル

ステータスファイル

データ連動用連絡ファイル

エラー情報ファイル

稼働トレースファイル

4

○

○

○

マスタステータスファイル

マスタエラー情報ファイル

キューファイル

ステータスファイル

データ連動用連絡ファイル

エラー情報ファイル

稼働トレースファイル

（凡例）

○：稼働しているサーバ

−：稼働していないサーバ

　　　 ：ノードマスタプロセス間で重複して使うファイル

ノードマスタプロセスが複数稼働すると，エラー情報ファイルと稼働トレースファイルが重複して使われることがあります。このような系切り替え構成では，抽出システム定義のerrfile_uniqueオペランドにtrueを設定して，エラー情報ファイルと稼働トレースファイルが重複して使われるのを避けるようにしてください。errfile_uniqueオペランドにfalseを指定すると，この形態で系切り替えが実行された後に，待機系のノードマスタプロセスの再起動がエラーになります。

(2)　Datareplicatorの状態を監視するときの注意

Datareplicatorの状態を監視する場合は，Datareplicatorが出力するメッセージを監視してください。

(3)　手動でディスクを活性化させる必要がある場合

系切り替えの稼働中，ディスクの活性化及び非活性化はクラスタソフトウェアが制御します。しかし，系切り替えをいったん停止して初期化するときは，ユーザ自身で活性化させる必要があります。ディスクを初期化する前には，ディスクを活性化させておいてください。ただし，初期化前にディスクを活性化してアクセスできるようにしないと，ディスクを初期化できないので注意してください。

(4)　マシンの時刻に関する注意

系切り替え構成の場合は，実行系，待機系それぞれのマシンの時刻を合わせてください。実行系，待機系それぞれのマシンの時刻が異なると，系切り替えが発生したとき，抽出プロセスがシステムログファイルから更新情報を抽出できません。

(5)　抽出対象HiRDBが一つのサーバ上に複数のユニットが稼働する構成の場合

系切り替えの過程で抽出ノードマスタプロセスが系切り替え元ユニットで再起動し，系切り替え元ユニットでファイルI/Oエラー，又は切り替え先ユニットで起動エラーとなる場合があります。これを回避するために，次の設定をしてください。

抽出ノードマスタプロセスのユニット系切り替え時，ディスクの切り離しをする前に再度起動されたノードマスタプロセスをhdeshmcleanコマンドで強制停止する。

切り替え先サーバでDatareplicatorが起動エラーになった場合は，再度Datareplicatorを起動する。

6.9.6　影響分散スタンバイレス型系切り替え機能での運用

影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使用する場合に注意する点について説明します。

(1)　影響分散スタンバイレス型系切り替え機能でのデータ連動システムの形態

抽出対象HiRDBが影響分散スタンバイレス型系切り替え構成の場合，バックエンドサーバ単位に系が切り替わります。このため，抽出側Datareplicatorもバックエンドサーバ単位に系を切り替えるための設定が必要となります。

影響分散スタンバイレス型系切り替え機能でのデータ連動システムの形態を次の図に示します。

図6‒32　影響分散スタンバイレス型系切り替え機能でのデータ連動システムの形態

(2)　影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使うときの準備

ここでは，影響分散スタンバイレス型系切り替え機能に関する準備（通常の系切り替え機能を使う場合の準備と異なる点）について説明します。通常の系切り替え機能を使うときの準備については，「6.9.2　系切り替え機能を使うときの準備（HAモニタの場合）」を参照してください。

(a)　HAモニタの準備

通常の系切り替えを行う場合と同様に，HAモニタのserver定義文でDatareplicatorの動作環境を定義します。ただし，影響分散スタンバイレス型系切り替えの場合は，抽出対象HiRDBがバックエンドサーバ単位の切り替えとなるため，HiRDBと連動して系切り替えが行われるようにDatareplicatorの定義もHiRDBのバックエンドサーバに対応して定義する必要があります。

詳細については，「6.9.2　系切り替え機能を使うときの準備（HAモニタの場合）」を参照してください。

(b)　抽出側Datareplicatorのホスト名の割り当て

影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使う場合，次のようにホスト名を割り当ててください。

抽出マスタプロセスが稼働するホスト：

IPアドレス引き継ぎありのホスト名を割り当ててください。なお，割り当てるホスト名は，抽出対象HiRDBが使用するホスト名とは別に，Datareplicator用として新たに割り当てる必要があります。

抽出ノードマスタプロセスが稼働するホスト：

HiRDBが使用するIPアドレス引き継ぎなしのホスト名をDatareplicatorも使用するため，Datareplicator用として新たにホスト名を割り当てる必要はありません。

(c)　Datareplicatorの起動，及び停止のシェルの作成

現用系HiRDBのDatareplicatorを停止し，待機系HiRDBのDatareplicatorを起動するためのシェルを作成してください。シェルの作成例を次に示します。

起動のシェル作成例

システムマネジャがあるユニットの場合

sleep 5※
su -ユーザ名 -c "/opt/hirdbds/bin/hdestart_n" 2> /tmp/start_log

システムマネジャがないユニットの場合

sleep 5※
su -ユーザ名 -c "/opt/hirdbds/bin/hdestart_n -b BES名 -x ホスト名 -n サービス名 " 2> /tmp/start_log

注

起動コマンド実行時のエラーメッセージは，標準エラー出力に対して出力されます。シェル内で起動コマンドを実行する場合は，標準エラー出力をワークファイル（上記例では/tmp/start_log）に出力するようにしてください。

注※

データ連動用連絡ファイルを格納するボリュームを活性化した後（HiRDBの起動が完了した後）にDatareplicatorが起動されるよう，sleepで調整してください。ただし，抽出側Datareplicatorの運用を簡略化する場合は，sleepは必要ありません。抽出側Datareplicatorの運用を簡略化する場合の詳細については，「6.9.6(3)　抽出側Datareplicatorの運用の簡略化（HAモニタ限定）」を参照してください。

停止のシェル作成例

システムマネジャがあるユニットの場合

su -ユーザ名 -c "/opt/hirdbds/bin/hdestop_n -w" 2> /tmp/stop_log

システムマネジャがないユニットの場合

su -ユーザ名 -c "/opt/hirdbds/bin/hdestop_n -b BES名 -t sendterm -c continue -w" 2> /tmp/stop_log

注

停止コマンド実行時のエラーメッセージは，標準エラー出力に対して出力されます。シェル内で停止コマンドを実行する場合は，標準エラー出力をワークファイル（上記例では/tmp/stop_log）に出力するようにしてください。

(d)　抽出システム定義

影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使う場合，次の抽出システム定義のオペランドを設定する必要があります。

nodecontrol=server

影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使う場合，HiRDBはバックエンドサーバ単位で系を切り替えます。そのため，抽出側Datareplicatorも，HiRDBと同様にバックエンドサーバ単位で系を切り替えるように設定します。

node_connection_accept=true

抽出ノードマスタプロセスからの接続要求の受け付け，及び系切り替え時の抽出マスタプロセスと抽出ノードマスタプロセス間の回線再接続を行うように設定します。

connection_accept_hostname=抽出ノードマスタプロセスからの接続要求受け付けホスト名

抽出ノードマスタプロセスからの接続要求を受け付けるための，抽出マスタプロセスが稼働するサーバマシンに割り当てた，IPアドレス引き継ぎありのホスト名を指定します。

connection_accept_service=抽出ノードマスタプロセスからの接続要求受け付けサービス名

抽出ノードマスタプロセスからの接続要求を受け付けるためのサービス名を指定します。

connection_accept_waittime＝抽出ノードマスタプロセス接続要求待ち時間

すべての抽出ノードマスタプロセスとの回線が切断した場合，抽出マスタプロセスが抽出ノードマスタプロセスからの再接続要求を受け付けるための待ち時間を指定します。

connection_retry_time=抽出ノードマスタプロセス再接続処理時間

抽出マスタプロセスとの回線が切断した場合，抽出ノードマスタプロセスが抽出マスタプロセスに対して回線の再接続処理を行う時間を指定します。

(3)　抽出側Datareplicatorの運用の簡略化（HAモニタ限定）

次の条件を二つとも満たす場合，HAモニタが提供するユーザコマンドインタフェースを使用できます。

クラスタソフトウェアがHAモニタである。

抽出対象HiRDBが影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使用している。

HAモニタが提供するユーザコマンドインタフェースを使用すると，HiRDBの系切り替え制御に抽出側Datareplicatorの系切り替え制御が組み込まれるため，系切り替えの準備及び運用が簡略化できます。

簡略化の準備と運用を次に示します。

(a)　準備

ユーザコマンドの作成

HiRDBの系切り替え中に行われる，Datareplicatorの起動，停止を実行するためのユーザコマンドを作成します。ユーザコマンドのインタフェースについては，マニュアル「高信頼化システム監視機能　HAモニタ」を参照してください。

ユーザコマンドの作成例については，下記「ユーザコマンド作成例」を参照してください。

HAモニタ環境設定に対するユーザコマンドの登録

HiRDBの系切り替え中にユーザコマンドが実行されるように，HAモニタ環境設定のusrcommandオペランドに作成したユーザコマンドを登録します。

共有リソースの割り当て

IPアドレス引き継ぎありのホスト名の割り当て

稼働中のプロセスとHiRDBが使用するホスト名によって，割り当てるかどうかが異なります。割り当ての有無について，次に示します。

HiRDBが使用するホスト名

ホストで稼働中のプロセス

抽出マスタプロセス

抽出ノードマスタプロセス※

IPアドレス引き継ぎあり

×

×

IPアドレス引き継ぎなし

○

×

（凡例）

○：Datareplicator用として，新たにIPアドレス引き継ぎありのホスト名を割り当てる必要があります。

×：Datareplicator用として，新たにIPアドレス引き継ぎありのホスト名を割り当てる必要はありません。

注※

抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicator間のネットワークについては，簡略化しない場合と同様に，反映側Datareplicatorのホスト名にIPアドレス引き継ぎありのホスト名を割り当てる必要があります。

共有ボリュームの割り当て

データ連動用連絡ファイルだけではなく，すべてのDatareplicator関連ファイルを，HiRDBの系切り替え制御で切り替えられる共有ボリュームに割り当てる必要があります。

Datareplicatorの起動，及び停止のシェルの作成

運用を簡略化する場合，Datareplicatorの起動，及び停止のシェルをユーザコマンドから実行してください。シェルの作成の詳細については，「6.9.6(2)(c)　Datareplicatorの起動，及び停止のシェルの作成」を参照してください。

クラスタソフトウェアの定義作成

Datareplicatorの切り替え制御は，HiRDBの系切り替え中にユーザコマンドで行われるため，Datareplicatorの系切り替えのためのHAモニタサーバ定義は作成する必要はありません。

Datareplicator定義

運用簡略をしない場合と同じです。

ユーザコマンド作成例

caseコマンドの各パターンで指定する値は，御使用になるHAモニタのserver定義に合わせて修正してください。また，パターンの数も御使用になるHiRDBのサーバ数に合わせて修正してください。

Datareplicatorの起動・停止シェル名は，実際に御使用になるシェル名に修正してください（_shで終わっているコマンドがDatareplicatorの起動・停止シェルになります）。

ユーザコマンドの作成例を次に示します。

#!/bin/sh
HA_SERVER_ID=$2
SERVER_KIND=$4
SERVER_STATUS=$5
START_PARAM=$6

#####################################################################
# convert from HAmonitor's server name to HiRDB's server name       #
#####################################################################
case "$HA_SERVER_ID" in
"REPmngr")
 HiRDB_SERVER_ID="MST"
 ;;
"REPb11")
 HiRDB_SERVER_ID="bes11"
 ;;
"REPb12")
 HiRDB_SERVER_ID="bes12"
 ;;
"REPb21")
 HiRDB_SERVER_ID="bes21"
 ;;
"REPb22")
 HiRDB_SERVER_ID="bes22"
 ;;
"REPb31")
 HiRDB_SERVER_ID="bes31"
 ;;
"REPb32")
 HiRDB_SERVER_ID="bes32"
 ;;
*)
 exit 0
 ;;
esac

#####################################################################
# issue HiRDB Datareplicator command                                #
#####################################################################
if [ $SERVER_KIND = "online" ]
then
 case "$SERVER_STATUS" in
 "-s")
  #####################################################
  # CASE :  online : Normal Start                     #
  #####################################################
  if [ $START_PARAM = "end" ]
  then
   if [ $HiRDB_SERVER_ID = "MST" ]
   then
    /HiRDBDS/SH/StartMST_sh
   else
    /HiRDBDS/SH/StartNMT_sh $HiRDB_SERVER_ID "initial"
   fi
  fi
  ;;
 "-e")
  #####################################################
  # CASE :  online : Normal End                       #
  #####################################################
  if [ $START_PARAM = "start" ]
  then
   if [ $HiRDB_SERVER_ID = "MST" ]
   then
    /HiRDBDS/SH/StopMST_sh
   else
    /HiRDBDS/SH/StopNMT_sh $HiRDB_SERVER_ID "initial"
   fi
  fi
  ;;
 "-p")
  #####################################################
  # CASE :  online : Planning End                     #
  #####################################################
  if [ $START_PARAM = "start" ]
  then
   if [ $HiRDB_SERVER_ID = "MST" ]
   then
    /HiRDBDS/SH/StopMST_sh
   else
    /HiRDBDS/SH/StopNMT_sh $HiRDB_SERVER_ID "initial"
   fi
  fi
  ;;
 "-a")
  #####################################################
  # CASE :  online : Switch by Server down            #
  #####################################################
  if [ $START_PARAM = "start" ]
  then
   if [ $HiRDB_SERVER_ID = "MST" ]
   then
    /HiRDBDS/SH/StopMST_sh
   else
    /HiRDBDS/SH/StopNMT_sh $HiRDB_SERVER_ID "continue" "-t sendterm"
   fi
  fi
  ;;
 "-w")
  #####################################################
  # CASE :  online : Switch by Planning               #
  #####################################################
  if [ $START_PARAM = "start" ]
  then
   if [ $HiRDB_SERVER_ID = "MST" ]
   then
    /HiRDBDS/SH/StopMST_sh
   else
    /HiRDBDS/SH/StopNMT_sh $HiRDB_SERVER_ID "continue"
   fi
  fi
  ;;
 esac
else
 case "$SERVER_STATUS" in
 "-a")
  #####################################################
  # CASE : standby : Switch by Server down            #
  #####################################################
  if [ $START_PARAM = "end" ]
  then
   if [ $HiRDB_SERVER_ID = "MST" ]
   then
    /HiRDBDS/SH/StartMST_sh
   else
    /HiRDBDS/SH/StartNMT_sh $HiRDB_SERVER_ID "continue"
   fi
  fi
  ;;
 "-w")
  #####################################################
  # CASE : standby : Switch by Planning               #
  #####################################################
  if [ $START_PARAM = "end" ]
  then
   if [ $HiRDB_SERVER_ID = "MST" ]
   then
    /HiRDBDS/SH/StartMST_sh
   else
    /HiRDBDS/SH/StartNMT_sh $HiRDB_SERVER_ID "continue"
   fi
  fi
  ;;
 esac
fi

(b)　運用

1.抽出側Datareplicatorの初期化

抽出側Datareplicatorの初期化手順を次に示します。

抽出対象HiRDBを正常終了します。

HAモニタを終了します。

HAモニタ環境設定のusrcommandオペランドの，Datareplicator制御用コマンドの指定を削除します。

HAモニタを起動します。

抽出対象HiRDBを非連動モード（pd_rpl_init_start=N）で開始します。

抽出側Datareplicatorの環境の初期化（hdestart -iコマンド）を実行します。

抽出定義プリプロセスファイルの作成（hdeprepコマンド）を実行します。

抽出対象HiRDBを正常終了します。

HAモニタを終了します。

HAモニタ環境設定のusrcommandオペランドに，Datareplicator制御用コマンドを登録します。

HAモニタを起動します。

抽出対象HiRDBを連動モード（pd_rpl_init_start=Y）で開始します。HiRDBの開始と連動して，抽出側Datareplicatorが起動されます。

2.抽出側Datareplicatorの起動，停止

抽出対象HiRDBの開始，終了と連動して，抽出側Datareplicatorが起動，停止するため，操作は不要です。

3.HiRDB終了状態での抽出側Datareplicatorの起動

抽出対象HiRDBが未抽出ログ満杯などによって開始できない場合，抽出側Datareplicatorだけを起動することができます。その手順を次に示します。

Datareplicatorの起動に必要な，システムマネジャのユニットの共有リソースを手動で活性化します。

システムマネジャのユニットで抽出マスタプロセスを起動します（hdestart_nコマンド）。

起動対象の抽出ノードマスタプロセスに必要な，共有リソースを手動で活性化します。

バックエンドサーバのユニットで，抽出ノードマスタプロセスを起動します（hdestart_n -b サーバ名）。

6.10　ファイルの二重化を使うときの運用

ファイルの二重化に関するファイル構成変更の方法について説明します。次の三つの構成変更の手順について説明します。この節では，ファイルの二重化に対して，通常の運用のことをファイルの一重化と表記します。

ファイルの一重化から二重化への変更

二重化するファイルの変更

ファイルの二重化から一重化への変更

なお，Datareplicator Extensionを使用している場合の変更については，マニュアル「HiRDBデータ連動拡張機能 HiRDB Datareplicator Extension」を参照してください。

6.10.1　ファイルの一重化から二重化への変更

ファイルの一重化から二重化に変更するときの手順を次に示します。太字部分は，二重化のための変更を行っている部分です。

(1)　抽出側Datareplicatorでの変更手順

抽出側Datareplicatorでの変更手順を次に示します。

抽出側HiRDBを正常停止します。

hdestateコマンドで抽出情報キューファイルのread位置とwrite位置が同じであることを確認します。

hdestopコマンドでDatareplicatorを停止します。

二重化定義ファイルを作成します。

二重化するファイルの物理ファイルを用意します※。

二重化するファイルの論理ファイルと同じ名称のファイルが存在する場合，そのファイルを削除します。

hdestart -iコマンドでDatareplicatorを初期化します。

各ノードの$HDEPATH下に作成された二重化制御ファイルのバックアップを取得します。

系切り替え構成の場合，切り替え先の$HDEPATH下に二重化制御ファイルをコピーします。

抽出側HiRDBを起動します。

hdeprepコマンドを実行します。

hdestartコマンドでDatareplicatorを起動します。

注※

物理ファイルの用意とは，キャラクタ型スペシャルファイルを使用する場合のパーティション割り当て，及びシンボリックリンクの作成を意味します。

(2)　反映側Datareplicatorでの変更手順

反映側Datareplicatorでの変更手順を次に示します。

抽出側Datareplicatorでの変更手順との基本的な違いは，HiRDBを停止する必要がないことです。

hdsstateコマンドで反映情報キューファイルのread位置とwrite位置が同じであることを確認します。

hdsstopコマンドでDatareplicatorを停止します。

二重化定義ファイルを作成します。

二重化するファイルの物理ファイルを用意します※。

二重化するファイルの論理ファイルと同じ名称のファイルが存在する場合，そのファイルを削除します。

hdsstart -iコマンドでDatareplicatorを初期起動します。

$HDSPATH下に作成された二重化制御ファイルのバックアップを取得します。

系切り替え構成の場合，切り替え先の$HDSPATH下に二重化制御ファイルをコピーします。

注※

物理ファイルの用意とは，キャラクタ型スペシャルファイルを使用する場合のパーティション割り当て，及びシンボリックリンクの作成を意味します。

なお，反映情報キューファイルと反映ステータスファイルをキャラクタ型スペシャルファイルで作成した後に初めて初期化する場合は，反映側Datareplicatorをhdsstart -i -fコマンドで初期開始してください。2回目以降は-fオプションを指定する必要はありません。

6.10.2　二重化するファイルの変更

二重化するファイルを追加，変更，削除するときの手順を次に示します。太字部分は，二重化のための変更を行っている部分です。

手順は，基本的にファイルの一重化から二重化への変更と同じです。

(1)　抽出側Datareplicatorでの変更手順

抽出側Datareplicatorでの変更手順を次に示します。

抽出側HiRDBを正常停止します。

hdestateコマンドで抽出情報キューファイルのread位置とwrite位置が同じであることを確認します。

hdestopコマンドでDatareplicatorを停止します。

二重化定義ファイルを変更します。

二重化するファイルの物理ファイルを用意します※。

未使用になる物理ファイルを削除します。

二重化するファイルの論理ファイルと同じ名称のファイルが存在する場合，そのファイルを削除します。

hdestart -iコマンドでDatareplicatorを初期化します。

各ノードの$HDEPATH下に作成された二重化制御ファイルのバックアップを取得します。

系切り替え構成の場合，切り替え先の$HDEPATH下に二重化制御ファイルをコピーします。

抽出側HiRDBを起動します。

hdeprepコマンドを実行します。

hdestartコマンドでDatareplicatorを起動します。

注※

物理ファイルの用意とは，キャラクタ型スペシャルファイルを使用する場合のパーティション割り当て，及びシンボリックリンクの作成を意味します。

(2)　反映側Datareplicatorでの変更手順

反映側Datareplicatorでの変更手順を次に示します。

抽出側Datareplicatorでの変更手順との基本的な違いは，HiRDBを停止する必要がないことです。

hdsstateコマンドで反映情報キューファイルのread位置とwrite位置が同じであることを確認します。

hdsstopコマンドでDatareplicatorを停止します。

二重化定義ファイルを変更します。

二重化するファイルの物理ファイルを用意します※。

未使用になる物理ファイルを削除します。

二重化するファイルの論理ファイルと同じ名称のファイルが存在する場合，そのファイルを削除します。

hdsstart -iコマンドでDatareplicatorを初期起動します。

$HDSPATH下に作成された二重化制御ファイルのバックアップを取得します。

系切り替え構成の場合，切り替え先の$HDSPATH下に二重化制御ファイルをコピーします。

注※

物理ファイルの用意とは，キャラクタ型スペシャルファイルを使用する場合のパーティション割り当て，及びシンボリックリンクの作成を意味します。

なお，反映情報キューファイルと反映ステータスファイルをキャラクタ型スペシャルファイルで作成した後に初めて初期化する場合は，反映側Datareplicatorをhdsstart -i -fコマンドで初期開始してください。2回目以降は-fオプションを指定する必要はありません。

6.10.3　ファイルの二重化から一重化への変更

ファイルの二重化から一重化に変更するときの手順を次に示します。太字部分は，一重化に戻すための変更を行っている部分です。

(1)　抽出側Datareplicatorでの変更手順

抽出側Datareplicatorでの変更手順を次に示します。

抽出側HiRDBを正常停止します。

hdestateコマンドで抽出情報キューファイルのread位置とwrite位置が同じであることを確認します。

hdestopコマンドでDatareplicatorを停止します。

二重化で使用していた物理ファイルを削除します。

各ノードの$HDEPATH下に作成された二重化制御ファイルを削除します。

系切り替え構成の場合，切り替え先の$HDEPATH下の二重化制御ファイルを削除します。

抽出システム定義からファイル二重化指定を削除します。

hdestart -iコマンドでDatareplicatorを初期化します。

抽出側HiRDBを起動します。

hdeprepコマンドを実行します。

hdestartコマンドでDatareplicatorを起動します。

(2)　反映側Datareplicatorでの変更手順

反映側Datareplicatorでの変更手順を次に示します。

hdsstateコマンドで反映情報キューファイルのread位置とwrite位置が同じであることを確認します。

hdsstopコマンドでDatareplicatorを停止します。

二重化で使用していた物理ファイルを削除します。

$HDSPATH下に作成された二重化構成定義ファイルを削除します。

反映システム定義からファイル二重化指定を削除します。

$HDSPATH下に作成された二重化制御ファイルを削除します。

系切り替え構成の場合，切り替え先の$HDEPATH下の二重化制御ファイルを削除します。

hdsstart -iコマンドでDatareplicatorを初期起動します。

6.11　ラージファイルの運用

抽出情報キューファイル，及び反映情報キューファイルの最大値を2GB以上（ラージファイル）として運用する方法について説明します。この節では，抽出情報キューファイル，及び反映情報キューファイルを，キューファイルと表記します。

Windows版の場合

Windows版でラージファイルを運用する場合，抽出環境定義のqueuesizeオペランド，及び反映環境定義のqueuesizeオペランドに2097152（2GB）以上を指定します。

UNIX版の場合

UNIX版でラージファイルを運用する場合，抽出環境定義のqueuesizeオペランド，及び反映環境定義のqueuesizeオペランドに2097152（2GB）以上を指定します。また，OSの設定やDatareplicatorファイルシステム領域の最大長を設定する必要があります。詳細は，「6.11.1　ラージファイル運用の準備（UNIX版限定）」を参照してください。

注意事項

既存のキューファイルのサイズを変更した場合，Datareplicatorを初期化する必要があります。そのため，レプリケーションが完了していることを事前に確認してから，ファイルサイズを変更してください。

6.11.1　ラージファイル運用の準備（UNIX版限定）

UNIX版でラージファイルを運用するための準備について説明します。

(1)　システムで使用できるファイルサイズの最大値の設定

システムで使用できるファイルサイズはOSで制限されています。そのため，次のどちらかの方法で，システムで使用できるファイルサイズの最大値をラージファイルに対応させる必要があります。

Datareplicatorのプロセスが使用するファイルサイズの最大値より大きな値にする。

最大値を設定しない（無制限にする）。

なお，最大値を変更するために必要なOSのコマンド，及び操作手順については，OSのマニュアル，及びシェルのマニュアルを参照してください。

特に，AIX版は，デフォルトのファイルサイズ制限が1GBのため注意してください。各OSで使用できるファイルサイズの最大値は，limitコマンド又はulimitコマンドで確認できます。詳細については，各OSのマニュアル，及びシェルのマニュアルを参照してください。

注意

AIX版では，inetdから起動するプロセスが使用するファイルサイズの最大値は，管理者権限（スーパユーザ）と同じになります。抽出マスタプロセスはinetdから起動されるため，次の手順で，管理者権限（スーパユーザ）の最大値を変更してください。通信設定の詳細については，「2.5.1　抽出側Datareplicatorの通信環境の設定」を参照してください。

手順

設定内容

コマンド

1

抽出マスタプロセスと抽出ノードプロセスとの通信で使うサービス名とポート番号を追加します。

# vi※ /etc/services

2

inetdの通信環境を設定します。

# vi※ /etc/inetd.conf

3

管理者権限（スーパユーザ）のファイルサイズの最大値を設定します。

# vi※ /etc/security/limits

4

inetdを停止します。

# stopsrc -s inetd

5

inetdを起動します。

# startsrc -s inetd

注※

テキストエディタに制限はありません。

(2)　Datareplicatorファイルシステム領域の最大長の設定

2GB以上のキューファイルをDatareplicatorファイルシステム領域に格納できるようにするために，hdsfmkfs -nコマンドに2GB以上の値を設定します。ただし，設定できる最大長がOSごとに異なるため，次の表の値を確認してください。

表6‒23　ラージファイル運用時のDatareplicatorファイルシステム領域の最大長

Datareplicatorの種類

条件

Datareplicatorファイルシステム領域の最大長

（単位：MB）

HP-UX版

ラージファイル未使用

通常ファイル

2,047

キャラクタ型スペシャルファイル

ラージファイル使用

通常ファイル

131,071

キャラクタ型スペシャルファイル

Solaris版

ラージファイル未使用

通常ファイル

2,047

キャラクタ型スペシャルファイル

ラージファイル使用

通常ファイル

1,048,575

キャラクタ型スペシャルファイル

AIX版※

ラージファイル未使用

通常ファイル

2,047

キャラクタ型スペシャルファイル

ラージファイル使用

通常ファイル（JFS）

65,411

通常ファイル（JFS2）

1,048,575

キャラクタ型スペシャルファイル

Linux版

ラージファイル未使用

通常ファイル

2,047

キャラクタ型スペシャルファイル

ラージファイル使用

通常ファイル

1,048,575

キャラクタ型スペシャルファイル

注※

ラージファイルを運用する場合，JFSとJFS2でDatareplicatorファイルシステム領域として指定できる最大長が異なります。そのため，smitコマンドで，作成先ファイルシステムでラージファイルを使用できるように設定してください。

(3)　リンクファイル設定時の注意点

リンク名称を用いてラージファイルを運用する場合，リンクのネストは一つまでしか指定できません。次の図のように，二つ以上ネストした場合，作成対象ファイルをラージファイルとして作成できません。

この例の場合，Linkname1ではなく，Linkname2を使用します。

6.11.2　ラージファイル運用時のコマンド実行時間の見積もり

キューファイルをラージファイルとして運用すると，次に示すコマンドの実行時間が長くなります。

hdestart（抽出側Datareplicatorの起動）

hdemodq（抽出情報キューファイルの構成変更）

hdsstart（反映側Datareplicatorの起動）

hdefcopy，hdsfcopy（現用ファイルの複写）

(1)　hdestart（抽出側Datareplicatorの起動）の見積もり式

-i initオプションを指定した場合にコマンド実行時間が長くなります。

　　　　　抽出情報キューファイル初期作成時間（マイクロ秒） = Σunit（T_UNIT）
　　　　　T_UNIT = Σsvr（T_SVR）
　　　　　T_SVR = Σque（T_QUE）
　　　　　T_QUE = DiskW × キューファイルサイズ（KB） ÷ 1024

Σunit

ユニット内の抽出情報キューファイル作成時間の総和

T_UNIT

一つのユニット内の全抽出情報キューファイルの初期作成時間

Σsvr

バックエンドサーバの抽出情報キューファイル作成時間の総和

T_SVR

一つのバックエンドサーバ用の全抽出情報キューファイルの初期作成時間

Σque

抽出情報キューファイル作成時間の総和

T_QUE

一つの抽出情報キューファイルの初期作成時間

DiskW

ファイルを配置するディスクに対して，1KBのデータの書き込みに掛かる時間

注意

初期化実行時には，抽出システム定義の通信待ち時間（cmwaittimeオペランドに指定した値）に，各ユニットで算出したユニット内の全抽出情報キューファイル初期作成時間（T_UNIT）の最大値を指定してください。

抽出システム定義の通信待ち時間（cmwaittimeオペランドに指定した値）内に処理が終了しないでエラー（KFRB00607-E）となる場合は，通信待ち時間を大きくし，コマンドを再実行してください。

(2)　hdemodq（抽出情報キューファイルの構成変更）の見積もり式

-aオプションを指定した場合にコマンド実行時間が長くなります。

抽出情報キューファイル追加登録時間（マイクロ秒） ＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　DiskW × キューファイルサイズ（KB） ÷ 1024

DiskW

ファイルを配置するディスクに対して，1KBのデータの書き込みに掛かる時間

(3)　hdsstart（反映側Datareplicatorの起動）の見積もり式

-i initオプションを指定した場合にコマンド実行時間が長くなります。

　　　　　反映情報キューファイル初期作成時間（マイクロ秒） = Σque（T_QUE） + Σsts（T_STS）
　　　　　T_QUE = DiskW × キューファイルサイズ（KB） ÷ 1024
　　　　　T_STS = DiskW × ステータスファイルサイズ（KB） ÷ 1024

Σque

反映情報キューファイル作成時間の総和

T_QUE

一つの反映情報キューファイルの初期作成時間

Σsts

ステータスファイル作成時間の総和

T_STS

一つのステータスファイルの初期作成時間

DiskW

ファイルを配置するディスクに対して，1KBのデータの書き込みに掛かる時間

(4)　hdefcopy，hdsfcopy（現用ファイルの複写）の見積もり式

　　　　　現用ファイル複写時間（マイクロ秒） ＝ DiskR × 複写元ファイルサイズ（KB） ÷ 1024
　　　　　　　　　　　　　　　　　＋ DiskW × 複写先ファイルサイズ（KB） ÷ 1024

DiskR

ファイルを配置するディスクから，1KBのデータの読み込みに掛かる時間

DiskW

ファイルを配置するディスクに対して，1KBのデータの書き込みに掛かる時間

注意

複写されるファイルのサイズは，次のように決まります。

ファイル種別

複写対象ファイル

サイズ

通常ファイル

すべて

コマンド実行時の複写元ファイルのサイズ

キャラクタ型スペシャルファイル

抽出情報キューファイル

抽出環境定義のqueuesizeオペランドに指定した値

反映情報キューファイル

反映環境定義のqueuesizeオペランドに指定した値

上記以外

コマンド実行時の複写元ファイルのサイズ

6.12　チューニング

Datareplicatorのチューニングについて説明します。

6.12.1　チューニングの要否

次の観点から，チューニングの要否を判断してください。

抽出側Datareplicatorの送信性能

反映側Datareplicatorの反映性能

(1)　抽出側Datareplicatorの送信性能

次のように情報を取得し，送信性能のチューニング要否を判断してください。

定期的にhdestateコマンドを実行し，Queue write position，及びQueue read positionの情報を取得してください。

Queue write positionのオフセット位置からQueue read positionのオフセット位置を引いた値を算出してください。

経過時間に比例して，2.で算出した値が増加している場合は，次のチューニングを検討してください。

送信間隔

更新情報編集バッファサイズ

送信マスタプロセス送信間隔

更新情報編集バッファ長

送信プロセスの抽出情報キューファイル読み込み間隔

抽出情報キューI/Oバッファサイズ

ただし，反映情報キューファイルが満杯の場合や，通信回線に障害が発生した場合も，経過時間に比例して2.で算出した値が増加します。その場合は，障害要因を取り除いた後で，再度オフセット位置を取得し，経過時間とオフセット差分の推移を見直してください。

(2)　反映側Datareplicatorの反映性能

次のように情報を取得し，反映性能のチューニング要否を判断してください。

定期的にhdsstateコマンドを実行し，Queue write position，及びQueue read positionの情報を取得してください。

Queue write positionのオフセット位置からQueue read positionのオフセット位置を引いた値を算出してください。

経過時間に比例して，2.で算出した値が増加している場合は，次のチューニングを検討してください。

SQLの性能

反映処理コミット間隔

トランザクション単位反映方式での反映処理コミット間隔

表単位反映方式での反映処理コミット間隔

反映トランザクション内最大更新SQL数

COMMIT発行間隔

反映処理の同時実行性

反映プロセスの反映情報キューファイル読み込み間隔

SQLの性能は，HiRDBのSQLトレースを取得することで判断できます。SQLトレースを取得する場合，環境変数PDSQLTRACEを設定する必要があります。環境変数PDSQLTRACEは，UNIXの場合は反映側Datareplicatorの環境変数に設定してください。Windowsの場合はシステム環境変数又はhirdb.iniに設定してください。PDSQLTRACEの詳細については，マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

6.12.2　チューニングの方法

チューニングの方法について次の表に示します。どのチューニングが必要か判断した上で方法を選択してください。

表6‒24　チューニングの方法

処理性能

チューニングの要素

チューニングの方法

推奨度

送信性能

送信間隔

更新情報編集バッファサイズ

送信マスタプロセス送信間隔

更新情報編集バッファ長

次のオペランドの値を調整してください。

sendcontrolオペランドにnodemstを指定した場合

・sendintvlオペランド

・sendintvl_scaleオペランド

・editbufsizeオペランド

詳細は，「5.4　送信環境定義」を参照してください。

sendcontrolオペランドにsendmstを指定した場合

・smt_sendintvlオペランド

・smt_sendintvl_scaleオペランド

・smt_editbufsizeオペランド

詳細は，「5.2　抽出システム定義」を参照してください。

中

送信プロセスの抽出情報キューファイル読み込み間隔

抽出情報キューI/Oバッファサイズ

次のオペランドの値を調整してください。

quiosizeオペランド

queue_read_wait_intervalオペランド

quiosizeオペランドの詳細は「5.3　抽出環境定義」を，queue_read_wait_intervalオペランドの詳細は，「5.4　送信環境定義」を参照してください。

低

反映性能

SQLの性能

反映側HiRDBで次の作業を実施してください。

反映対象表に複数のインデクスを定義している場合

不要なインデクスを削除

反映処理に掛かる時間が増加した場合

反映対象表を格納しているRDエリアを再編成

高

反映処理コミット間隔

トランザクション単位反映方式での反映処理コミット間隔

表単位反映方式での反映処理コミット間隔

反映トランザクション内最大更新SQL数

次のオペランドの値を調整してください。

cmtintvlオペランド

trncmtintvlオペランド

tblcmtintvlオペランド

reflect_trn_max_sqlnumオペランド

詳細は，「5.9　反映環境定義」を参照してください。

高

COMMIT発行間隔

commit_wait_timeオペランドを調整してください。詳細は，「5.9　反映環境定義」を参照してください。

高

反映処理の同時実行性

反映グループを定義し，表単位反映方式を適用してください。詳細は，「5.10　反映定義」を参照してください。

中

反映プロセスの反映情報キューファイル読み込み間隔

ref_wait_intervalオペランドの値を調整してください。詳細は，「5.9　反映環境定義」を参照してください。

低

6.13　運用時の注意事項

6.13.1　OSの時刻変更についての注意事項

HiRDB Datareplicatorが稼働しているマシンのOSの時刻を戻した場合，正しく動作できません。OSの時刻を戻す場合，HiRDBのマニュアル「システム運用ガイド」を参照してください。

6.13.2　Datareplicatorが作成するファイルのバックアップについて

Datareplicatorの初期化時に作成する次のファイルについては，バックアップからの回復を行わないでください。バックアップから回復した場合，ファイル破壊と同じ状態になり，動作を保証できなくなります。

抽出マスタステータスファイル

抽出サーバステータスファイル

抽出情報キューファイル

データ連動用連絡ファイル

反映情報キューファイル

反映ステータスファイル

反映マスタステータスファイル

ファイル障害などで回復が必要な場合は，「9.　障害時の対処」に従って対処してください。

7　コマンドの文法

この章では，Datareplicatorのコマンドの文法について説明します。なお，コマンドはアルファベット順に記載しています。

コマンドの概要

Datareplicatorでデータ連動の業務を実行するときに使うコマンドの文法について説明します。

Datareplicatorのコマンドを実行する前に，環境変数を設定する必要があります。設定する必要がある環境変数については，「2.4　環境変数の設定（UNIX）」又は「2.8　環境変数の設定（Windows）」を参照してください。

Windows Vista，及びWindows Server 2008でのコマンドの実行

UAC機能を利用している場合，Datareplicatorでコマンドを実行するとき，「管理者として実行」したコマンドプロンプトかどうかによって，動作が異なります。詳細については，「2.10.1　コマンドの実行」を参照してください。

Datareplicatorでデータ連動するときに使うコマンドの一覧を次の表に示します。また，コマンドログに出力される情報について「表7-2　コマンドログに出力される情報」に示します。

表7‒1　Datareplicatorでデータ連動するときに使うコマンドの一覧

コマンドの種類

コマンド名

機能

稼働中での実行

HiRDB

稼働中

Datareplicator稼働中

抽出側Datareplicatorのコマンド

hdestart※1

抽出側Datareplicatorを起動します。

-ｉオプションを指定すると抽出側Datareplicator環境を初期化できます。この場合，起動はしません。

−

△※4

hdestop※2

抽出側Datareplicatorを停止します。

−

○

hdeevent※2

イベントを発行します。

○

−

hdestate※2

抽出側Datareplicatorの状態を標準出力に出力します。

−

○

hdeprep※2

抽出定義を解析して，抽出定義プリプロセスファイルを作成します

○

△※5

hdemodq※3

抽出情報キューファイルの構成を変更します

−

×

hdefcopy※2

ファイルの二重化で障害が発生したときに，障害ファイルに現用ファイルを複写します。

−

×

hdefstate※2

ファイルの二重化で使用している，物理ファイルの状態を表示します。

−

△

hdeshmclean

抽出側Datareplicatorの共用リソースを削除します。

−

×

hdestart_n※2

抽出側Datareplicatorを部分起動します。

−

○

hdestop_n※2

抽出側Datareplicatorを部分停止します。

−

○

hdechgstatus※2

抽出側Datareplicatorが停止と起動をわたっても継続して保持する状態，及び情報を変更します。

−

○

hdeinfoget※2，※9

抽出側Datareplicatorで発生した障害の，原因調査に必要な情報を取得します。

−

△

反映側Datareplicatorのコマンド

hdsstart

反映側Datareplicatorを起動します。

-ｉオプションを指定すると，反映側Datareplicator環境を初期化して起動できます。

−

×

hdsstop※6

反映側Datareplicatorを終了します。

−

○

hdsrfctl※6

反映処理方式を制御したり，反映処理だけを再起動したりします。

−

○

hdsstate※6

反映側Datareplicatorの状態を標準出力に出力します。

−

○

hdssamqin※6，※7

SAMファイルを使うメインフレーム側DBから抽出した更新情報を，反映情報キューファイルに出力します。

−

○

hdsfcopy※6

ファイルの二重化で障害が発生したときに，障害ファイルに現用ファイルを複写します。

−

×

hdsfstate※6

ファイルの二重化で使用している，物理ファイルの状態を表示します。

−

△

hdsrefinfm※6

反映情報ステータスファイルから，各更新情報を抽出して，解析結果出力ファイルに出力します。

−

△

hdschgstatus※6

反映側Datareplicatorが停止と起動をわたっても継続して保持する状態，及び情報を変更します。

−

○

hdsshmclean

反映側Datareplicatorの共用リソースを削除します。

−

×

hdsinfoget※6，※9

反映側Datareplicatorで発生した障害の，原因調査に必要な情報を取得します。

−

△

hdsemergencystop※10

反映側Datareplicatorの全プロセスを強制終了します。

−

△

HiRDBの

コマンド

pdrplstart

抽出側HiRDBがHiRDB Datareplicator連携を開始します。

○

−

pdrplstop

抽出側HiRDBがHiRDB Datareplicator連携を中止します。

○

−

pdls

（-d　rpl指定時）

抽出側HiRDBでのHiRDB Datareplicator連携の状態を表示します。

−

−

pdlogchg

（-R指定時）

システムログファイルの抽出未完了状態を，抽出完了状態に変更します。

−

−

文字コード変換用マッピングテーブルを編集するコマンド

hdsccnvedt

文字コード変換用マッピングテーブルを編集します。

文字コード変換用マッピングテーブルを更新する場合，及び外字マッピングファイルの移行をする場合は，スーパユーザでコマンドを実行してください。

−

−

稼働トレースファイルを編集するコマンド

hdstrcedit※2，※6

稼働トレースファイルを編集します。

−

−

Datareplicatorファイルシステム領域で使うコマンド※8

hdsfmkfs※2，※6，※9

Datareplicatorファイルシステム領域を初期化します。

−

×

hdsfstatfs※2，※6，※9

Datareplicatorファイルシステム領域の状態を表示します。

−

−

（凡例）

○：稼働中のときだけ実行できます。

×：停止中のときだけ実行できます。

△：停止中のときでも実行できます。

−：関連しません。

注※1

HiRDB管理者と同じユーザグループに属しているユーザ名で実行してください。

注※2

抽出側Datareplicatorの初期化（hdestart -iコマンド）を実行したユーザ名で実行してください。

注※3

抽出ノードマスタプロセス実行ユーザ（inetd.confで指定）と同じユーザ名で実行してください。

注※4

-iオプション指定は，抽出側Datareplicatorの稼働中には実行できません。

注※5

稼働中に実行しても，コマンドの実行結果が抽出側Datareplicatorに反映されるのは，抽出側Datareplicatorを停止してから，再開始した時点です（コマンド実行中に稼働している抽出側Datareplicatorには反映されません）。

注※6

反映側Datareplicatorの初期化（hdsstart -iコマンド）を実行したユーザ名で実行してください。

注※7

抽出側DBがSAMファイルを使うときにだけ使うコマンドです。XDM/DSを使ってデータ連動する場合の反映側Datareplicatorでは使いません。

注※8

Datareplicatorファイルシステム領域を設定しているDatareplicatorで使うコマンドです。スーパユーザだけが実行できます。これらのコマンドは，抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicatorで共通です。Datareplicatorファイルシステム領域を使ったファイル管理については，「3.4　Datareplicatorファイルシステム領域」を参照してください。

注※9

Windows版Datareplicatorではサポートしていないコマンドです。

注※10

Windows版Datareplicatorだけでサポートしているコマンドです。

表7‒2　コマンドログに出力される情報

コマンド名

出力される情報

コマンド引数

コマンド戻り値

エラー発生時の詳細情報

hdechgstatus

×

×

×

hdeevent

hdeeventO

hdeeventS

○

○

×

hdefcopy

○

○

×

hdefstate

×

×

×

hdeinfoget

×

×

×

hdemodq

○

○

×

hdeprep

hdeprepO

hdeprepS

○

○

×

hdeshmclean

○

○

×

hdestart

hdestartO

hdestartS

○

○

○

hdestart_n

○

○

○

hdestate

×

×

×

hdestop

hdestopO

hdestopS

○

○

○

hdestop_n

○

○

○

hdsccnvedt

×

×

×

hdschgstatus

×

×

×

hdsemergencystop

×

×

×

hdsfcopy

○

○

×

hdsfmkfs

×

×

×

hdsfstate

×

×

×

hdsfstatfs

×

×

×

hdsinfoget

×

×

×

hdsrefinfm

×

×

×

hdsrfctl

○

○

×

hdssamqin

○

○

×

hdsshmclean

○

○

×

hdsstart

○

○

○

hdsstate

×

×

×

hdsstop

○

○

○

hdstrcedit

×

×

×

pdlogchg

×

×

×

pdls

×

×

×

pdrplstart

×

×

×

pdrplstop

×

×

×

（凡例）

○：出力されます。

×：出力されません。

hdechgstatus（抽出側Datareplicatorの状態変更）

機能

抽出情報キューファイルの最大使用率を変更します。このコマンドで変更した情報は，抽出側Datareplicatorを停止，又は起動しても保持されます。

形式

hdechgstatus　-c reset -k max_ratio

オプション

-c　reset

-kで指定した情報をリセットするときに指定します。

-k　max_ratio

抽出情報キューファイルの最大使用率を変更するときに指定します。

規則

hdechgstatusコマンドを実行後，正常終了すると0が返されます。異常終了すると1が返されます。また，次の条件を満たした場合は11が返されます。

抽出環境定義のextsuppressオペランドにtrueを指定したバックエンドサーバがある。

上記バックエンドサーバに抽出対象表が存在する。

1.，及び2.の条件に該当するバックエンドサーバだけで構成されるユニットである。

注意

hdechgstatusコマンドは，抽出側Datareplicatorが稼働中のときだけ実行できます。停止中に実行すると，エラーになります。

hdechgstatusコマンド実行時に稼働していないノードがある場合，又はhdechgstatusコマンド実行中にノードがダウンした場合，稼働中のノードに対してだけ状態を変更します。

変更できなかったノードについては，すべてのノードが稼働している状態で，再度実行してください。

hdeevent（抽出側Datareplicatorでのイベント発行）

Windows版Datareplicatorの場合，HiRDBが08-02以降のときは，このコマンドは抽出対象のHiRDBコマンドプロンプトから実行してください。

機能

hdeeventのオプションに指定したイベントコードを反映側システムに送信し，反映処理の動作を制御します。hdeeventを実行する場合には，イベント制御用テーブルを抽出側HiRDBに作成する必要があります。イベント制御用テーブルについては，「4.6.7　イベント制御用テーブルの設計」を参照してください。

形式

hdeevent　-n　イベントコード
　　　　〔 -u　ユーザID/パスワード 〕〔 -s　送信先識別子 〕

オプション

-n　イベントコード

イベントコードを指定します。指定できるイベントコードの範囲は次のとおりです。

0

送信プロセスを停止します。

1〜255

指定したイベントコードを反映側Datareplicator，もしくはXDM/DSに送信します。

256〜32767

指定したイベントコードを反映側Datareplicatorに送信します。

ただし，反映側Datareplicatorのバージョンが08-10以上の場合に限ります。

反映側Datareplicatorのバージョンが08-09以前，又はXDM/DSに対して送信しようとした場合，送信プロセスでKFRB02073-Wを出力し※1，該当するイベントコードの送信は行われません。

注※1　hdeeventコマンドは正常に終了し，実際に送信を行うときに警告メッセージを出力します。

-u　ユーザID/パスワード

　　ユーザID　〜〈1〜8文字の記号名称〉

　　パスワード　〜〈1〜28文字の記号名称〉

イベント制御用テーブルを作成したユーザIDとパスワードを指定します。ユーザID，パスワードともに大文字，小文字は区別されます。また，区切り記号（/）とユーザID，パスワードの間に空白を入れないでください。ユーザIDは8文字，パスワードは28文字までの記号名称で指定してください。

-uオプションを省略すると，抽出側HiRDBの環境変数PDUSERの値が仮定されます。PDUSERを設定していないと，hdeeventの実行時に抽出側HiRDBとの接続処理でエラーになります。

-s　送信先識別子

イベントの送信先を，送信先識別子で指定します。送信先識別子に＊＊を指定した場合は，引数不正エラーとなります。

-sオプションを省略すると，すべての送信先に対してイベントを送信します。

規則

hdeeventコマンドを実行すると，抽出側HiRDBに作成したイベント制御用テーブルに対してSQL文を発行します。ここで発行したSQL文の更新ログがシステムログファイルに格納されます。抽出側Datareplicatorでは，システムログファイルからこの更新情報を抽出し，反映側システムにイベントとして送信します。

イベントコードと反映処理の動作については，反映側Datareplicatorの反映環境定義で設定します。反映環境定義で設定されていないイベントコードのイベントを発行した場合には，反映処理の動作に影響はありません。ただし，反映側システムのsyslogファイルにメッセージが出力されます。

hdeeventコマンドを実行後，正常終了すると0が返されます。異常終了すると1が返されます。

イベントコードが1〜255以外のイベントを発行した場合，反映側Datareplicatorには送信されません。

注意

hdeeventコマンドは，抽出側HiRDBが稼働中のときだけ実行できます。停止中に実行すると，エラーになります。

hdeeventコマンドは，抽出側システムでのトランザクション停止時に実行してください。トランザクション実行中にhdeeventコマンドを実行した場合，どのトランザクションからイベントが有効になるかの判断ができないことがあります。この場合，反映側Datareplicatorのイベント検知時点では，hdeeventコマンド実行時に実行中であったトランザクションは反映されていないことがあります。

抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合，システムマネジャの存在するサーバマシンからhdeeventコマンドを実行してください。システムマネジャの存在しないサーバマシンからhdeeventコマンドを実行した場合，-sオプションを指定しているときは，エラーが発生してKFRB04001-Eメッセージが出力されます。

また，監査証跡の取得を抑止していた場合，hirdb_audit_trailオペランドの指定を無視して監査証跡が取得されます。

hdefcopy（抽出側現用ファイルの複写）

機能

抽出側システムのファイルの二重化で障害が発生して一方の物理ファイルが使用できない状態（HOLD状態）になった場合，正常なファイルを障害の発生したファイルに複写するコマンドです。

これによって，障害が発生したファイルが使用可能な状態（ACTIVE状態）に回復します。

形式

hdefcopy　-f 複写元物理ファイル名 -t 複写先物理ファイル名

オプション

-f　複写元物理ファイル名

複写元の（正常な）物理ファイル名を絶対パスで指定します。

-t　複写先物理ファイル名

複写先の（障害の発生した）物理ファイル名を絶対パスで指定します。

規則

現用ファイル複写コマンドは，回復対象のファイルが存在するノード上で実行します。

現用ファイル複写コマンドは，Datareplicatorが停止している時に実行可能です。データ連動用連絡ファイルを回復する場合には，HiRDBも停止している必要があります。

複写元物理ファイル名，又は複写先物理ファイル名に二重化定義で正しく定義されていない場合，コマンドエラーになります。

複写元の物理ファイルの状態がActive状態でない場合，コマンドエラーになります※。

複写先の物理ファイルの状態がHold状態でない場合，コマンドエラーとなります。※

複写するファイルをラージファイルとして運用している場合，コマンドの実行時間が長くなることがあります。詳細については，「6.11.2　ラージファイル運用時のコマンド実行時間の見積もり」を参照してください。

注※

物理ファイルの状態は，hdefstateコマンドで確認できます。詳細については，hdefstateコマンド（抽出側二重化ファイルの状態表示）を参照してください。

hdefstate（抽出側二重化ファイルの状態表示）

機能

抽出側システムの二重化したファイル群（物理ファイル）の状態を表示するコマンドです。

形式

hdefstate　〔-f 論理ファイル名〕

オプション

-f 論理ファイル名

状態を表示する論理ファイル名を絶対パスで指定します。

このオペランドを省略した場合，コマンドを実行したサーバマシン上のすべての二重化ファイルに関する状態を表示します。

出力形式

hdefstateコマンドで抽出情報キューファイルの状態を出力する形式を次に示します。

論理ファイル名を示します。

物理ファイル状態情報を示します。

sys：物理ファイルの系です。

A系の場合a，B系の場合はbが表示されます。

出力

説明

a

A系ファイル

b

B系ファイル

status：物理ファイルの状態です。1列目の表示から状態を判断します。

出力

説明

a

現用使用状態（ACTIVE）

h

障害発生状態（HOLD）

*

状態を取得できません。

type：物理ファイルの種別コードです。

出力

説明

emt

抽出マスタステータスファイル

sst

サーバステータスファイル

rpl

データ連動用連絡ファイル

equ

抽出情報キューファイル

---

上記以外のファイル

***

ファイル種別を取得できません。

Physical file name：物理ファイル名です。

出力された論理ファイル情報の件数を示します。

hdeinfoget（抽出側障害情報の取得）

機能

抽出側Datareplicatorで障害が発生した場合，障害の原因を調査するために定義情報，及び障害情報を取得します。

UNIX版Datareplicatorだけで使用できるコマンドです。Windows版Datareplicatorでは使用できません。

このコマンドはDatareplicator管理者が実行してください。

形式

hdeinfoget　〔 -n　抽出側Datareplicator識別子 〕
　　　　　　　 -e　初期情報出力先ディレクトリ

オプション

-n　抽出側Datareplicator識別子

取得対象とする抽出側Datareplicator識別子を指定します。

このオプションを省略した場合，サーバマシン上のすべての抽出側Datareplicator識別子が取得対象となります。

-e　初期情報出力先ディレクトリ

初期情報ファイル（障害原因の切り分けに必要な情報をまとめたファイル）を出力する既存のディレクトリ名を絶対パスで指定します。

指定したディレクトリが存在しない，又は書き込み権限がない場合は，エラーメッセージを出力して処理を打ち切ります。

初期情報出力先ディレクトリには，初期情報ファイルと取得処理結果ログが出力されます。初期情報ファイルはアーカイブファイルであり，複数のファイルが格納されています。それぞれのファイル名を次に示します。

出力ファイル

ファイル名

初期情報ファイル

hdeinfoget_<ホスト名※1>_init_<年月日時分秒※2>.tar.gz

取得処理結果ログ

hdeinfoget_comlog_<ホスト名※1>_<年月日時分秒※2>

注※1

ホスト名の長さが32バイト以上の場合，先頭から32バイト分の文字を使用します。

注※2

年月日時分秒は「YYYYMMDDhhmmss」（YYYY：西暦年，MM：月，DD：日，hh：時，mm：分，ss：秒）です。

初期情報ファイルに取得される情報を次に示します。

分類

取得する情報

取得の有無

定義情報

Datareplicator定義ファイル

抽出システム運用ディレクトリパス情報

○

抽出システム定義ファイル

○

抽出環境定義ファイル

○

送信環境定義ファイル

○

抽出定義ファイル

○※1

二重化定義ファイル

○

障害情報

Datareplicator運用ファイル

抽出定義プリプロセスファイル

△

抽出情報キューファイル

×

抽出マスタステータスファイル

△

抽出サーバステータスファイル

△

抽出マスタエラー情報ファイル

○

抽出ノードマスタエラー情報ファイル

○

抽出マスタトレースファイル

○

抽出ノードマスタトレースファイル

○

データ連動用連絡ファイル

△

コマンドログファイル

○※2

二重化制御ファイル

○

UXPLログファイル

×

Datareplicator運用情報

Datareplicatorバージョン情報

○

hdestateコマンド実行結果

○

hdefstateコマンド実行結果

○

hdsfstatfsコマンド実行結果

○

共用メモリ情報

×

pdls -d rpl -jコマンド実行結果

○

抽出側Datareplicator運用ディレクトリ下のファイルリスト

○

データ連動対象の表，インデックス定義情報

×

OS情報

Datareplicatorインストールディレクトリ下のファイルリスト

○

プロセスリスト

○

ipcs -aコマンド実行結果

○

netstat -nコマンド実行結果

○

hostsファイル

○

servicesファイル

○

inetd情報

○

syslogファイル

○

（凡例）

○：この情報を取得します。

△：UNIXのキャラクタ型スペシャルファイルである場合は取得しません。レギュラーファイルの場合だけ取得します。

×：この情報を取得しません。

注※1

hdeprepコマンドを実行していないサーバマシンでは取得しません。

注※2

環境変数hde_command_log_fileの指定によって任意のファイル名が付与されている場合は，この情報を取得しません。

規則

抽出側Datareplicator起動時のファイル格納場所を基に情報を取得します。そのため，抽出側Datareplicatorが正常に起動していない環境では，このコマンドで情報を取得できません。なお，このコマンド実行時に抽出側Datareplicatorが起動している必要はありません。

コマンドを実行するユーザにアクセス権限がないファイルは取得できません。KFRB09275-Wメッセージを出力して，取得はスキップされます。

コマンドの結果は，コマンド実行時のリターンコード，又は取得処理結果ログ中のメッセージで確認できます。リターンコードの意味と対処方法を次に示します。

リターンコード

終了状態

意味と対処方法

0

正常終了

コマンドは正常に終了しました。

コンソールや取得処理結果ログに警告メッセージが出力されている場合，一部の情報が取得できていないおそれがあります。メッセージを参照して，個別に取得してください。

8

異常終了

コマンドは異常終了しました。

コンソールや取得処理結果ログに出力されたエラーメッセージを参照して，エラーの原因を取り除いてから，コマンドを再度実行するか，個別に取得してください。

12

割り込み（シグナル発生）による終了

割り込み（シグナル発生）によって処理を打ち切りました。

hdemodq（抽出情報キューファイルの構成変更）

機能

抽出情報キューファイルの構成をオフラインで変更します。次の項目を実行できます。

抽出情報キューファイルを追加登録

不要になった抽出情報キューファイルの登録を解除

オフラインでの抽出情報キューファイルについての情報を表示

形式

hdemodq　〔 -x　ホスト名 〕-b　HiRDBサーバ名
　　　　{ -l
　　　　｜-a 抽出情報キューファイル名〔-n 追加キュー二重化定義ファイル〕
　　　　｜-d 抽出情報キューファイル名 }

オプション

-x　ホスト名　　〜〈32文字の記号名称〉

該当するノードのホスト名を指定します。

このオプションの指定の要否は，抽出システム定義のnodecontrolオペランド，及びerrfile_uniqueオペランドの指定値によって決まります。

抽出システム定義のnodecontrol，及びerrfile_uniqueオペランドの指定値による-xオプション指定との関係を次に示します。

nodecontrol及びerrfile_uniqueオペランドの指定値

-xオプション

nodecontrol＝unit

errfile_unique＝false

指定しても，無効となります。

nodecontrol＝server

errfile_unique＝false

nodecontrol＝unit

errfile_unique＝true

有効となります。省略した場合は，エラーとなります。

nodecontrol＝server

errfile_unique＝true

指定しても，無効となります。

-b HiRDBサーバ名　　〜〈8文字の記号名称〉

hdemodqコマンドの処理対象となる抽出環境をHiRDBサーバ名で指定します。指定したサーバ名に対応する抽出側Datareplicatorの環境に，キューファイルの情報表示，追加登録，登録解除が実行されます。抽出側HiRDBがシングルサーバの場合も指定してください。

-l

抽出情報キューファイルの情報を表示するときに指定します。

-a 抽出情報キューファイル名

抽出情報キューファイルを追加登録するときに，追加する抽出情報キューファイルのファイル名を絶対パス又は相対パスで指定します。相対パスで指定したときは，「$HDEPATH/相対パス名」が絶対パスとして仮定されます。ここには，抽出側システムで一意になる名称を指定してください。抽出側HiRDBがパラレルサーバのときは，各バックエンドサーバで一意になる名称を指定してください。実際の抽出情報キューファイルは，指定した名称に「_サーバ名」を付けた名称になります。絶対パスを指定するときは，指定値に「_サーバ名」を付けた名称が125バイト以下になるようにしてください。相対パスを指定するときは，仮定される絶対パス名に「_サーバ名」を付けた名称が125バイト以下になるようにしてください。

追加登録するキューファイルのファイルタイプは，割り当て済みのキューファイルと同じにしてください（UNIX版の場合，割り当て済みキューファイルがDatareplicatorファイルシステム領域のときは，キャラクタ型スペシャルファイルにしてください）。ファイル種別がUNIXの通常ファイル又はWindowsファイルのときは，hdemodqコマンドがファイルを作成します。ファイル種別がUNIXのキャラクタ型スペシャルファイルのときは，hdemodqコマンドの実行前に，あらかじめファイルを作成しておいてください。ファイル名は，-aオプションに指定した名称に「_サーバ名」を付けた名称で，ファイルサイズは抽出情報キューファイルのファイルサイズ以上にしてください。

ラージファイル運用時にこのオプションを指定している場合，コマンド実行時間が長くなります。詳細は「6.11.2　ラージファイル運用時のコマンド実行時間の見積もり」を参照してください。

-n

二重化した抽出情報キューファイルを追加する場合に指定するオペランドです。追加する抽出情報キューファイルの構成を定義した追加キュー二重化定義ファイル※の名称を絶対パスで指定します。

このオペランドが指定されている場合，-ａで指定した抽出情報キューファイル名は論理ファイル名として認識されます。

注※　追加キュー二重化定義ファイルの構文は，二重化定義ファイルと同じです。二重化定義ファイルについては「5.7　二重化定義（抽出側）」を参照してください。

二重化したキューファイルの追加／削除を行った場合，コマンド処理の延長で二重化制御ファイル（「3.8　ファイルの二重化」を参照）も更新されます。このため，系切り替え構成の場合はキュー追加／削除処理を行った後，二重化制御ファイルを待機系にコピーする必要があります。また，今後行われるDatareplicatorの初期化以降もキュー追加／削除を有効としたい場合は，二重化定義に対しても定義内容を追加／削除しておく必要があります。

-d 抽出情報キューファイル名

抽出情報キューファイルの登録を解除するときに，登録を解除する抽出情報キューファイルのファイル名を絶対パス又は相対パスで指定します。相対パスで指定したときは，$HDEPATH/相対パス名が絶対パスとして仮定されます。

実際の抽出情報キューファイルの名称は，指定した名称に「_サーバ名」を付けた名称になります。

出力形式

hdemodqコマンドで抽出情報キューファイルの状態を出力する形式を次に示します。

抽出側Datareplicator識別子を示します。

抽出側HiRDBのサーバ名を示します。

抽出情報キューファイルのラップアラウンド回数を出力します。wrap count値は，4294967295を超えると0に戻ります。

抽出情報キューファイルの情報を示します。

status：抽出情報キューファイルの状態を表示します。表示内容を次に示します。

項番

コード位置

内容

値

状態

1

1列目

未送信抽出情報の有無

u

反映側に送信されていない抽出情報あり

2

e

反映側に送信されていない抽出情報なし

3

2〜7列目

未定義

−

−

size：抽出情報キューファイルのファイルサイズをKB単位で表示します。

create date：抽出情報キューファイルの作成日時を表示します。

file path：抽出情報キューファイルのファイルパスを表示します。

注意

抽出ノードマスタエラー情報ファイルが存在しない旨のエラーが発生した場合には，次の点を見直してください。

見直しの観点

問題がある場合の対処方法

抽出ノードマスタエラー情報ファイルが不当に削除されていないか

次の手順でこのコマンドを再実行してください。

抽出側Datareplicatorを再起動します。

抽出側Datareplicatorを停止します。

hdemodqコマンドを再実行します。

-xオプションを指定している場合，その指定値が正しいか

指定値を正しい値に修正してください。

hdeprep（抽出定義プリプロセスファイルの作成）

Windows版Datareplicatorの場合，HiRDBが08-02以降のときは，このコマンドは抽出対象のHiRDBコマンドプロンプトから実行してください。

機能

抽出定義ファイルの内容を解析し，内部形式に変換した抽出定義プリプロセスファイルを作成します。

形式

hdeprep　-f　抽出定義ファイル名〔 -u　ユーザID/パスワード 〕
　　　　〔 -k｛not_null_unique｜unique｜none｝〕

オプション

-f　抽出定義ファイル名

　　〜〈1〜64バイトのパス名〉

抽出定義ファイルの名称を絶対パス名又は相対パス名で指定します。相対パス名で指定した場合は，$HDEPATH/相対パス名が絶対パス名に仮定されます。この場合，仮定された絶対パス名の長さが125バイト以下になるように指定してください。

-u　ユーザID/パスワード

　　ユーザID　〜〈8文字の記号名称〉

　　パスワード　〜〈28文字の記号名称〉

抽出側Datareplicatorに対してDBA権限を持っているユーザの，ユーザIDとパスワードを指定します。ユーザID，パスワードともに大文字，小文字は区別されます。また，区切り記号（/）とユーザID，パスワードの間に空白を入れないでください。ユーザIDは8文字，パスワードは28文字までの記号名称で指定してください。

-uオプションを省略すると，抽出側HiRDBの環境変数PDUSERの値が仮定されます。PDUSERを設定していないと，hdeprepコマンドの実行時にHiRDBとの接続処理でエラーになります。

-k｛not_null_unique｜unique｜none｝

マッピングキー列に対するユニークチェックを行うときの条件を指定します。

ここで指定する値は，抽出定義でcheck句を省略した場合の規定値になります。指定値とチェック内容は，抽出定義のcheck句と同じです。「5.5　抽出定義」のオペランドの説明で，check句を参照してください。

指定した条件を満たしていない場合，コマンドは異常終了します。このオプションを省略した場合は，not_null_uniqueが仮定されます。

規則

hdeprepコマンドは，hdestart -iコマンドの実行後に実行してください。

hdeprepコマンドは，抽出側HiRDBが稼働状態の場合だけ実行できます。また，抽出側Datareplicatorが停止状態の場合に実行してください。抽出側Datareplicatorが稼働中でもhdeprepコマンドは実行できますが，コマンドの実行結果が抽出側Datareplicatorに反映されるのは，抽出側Datareplicatorを停止してから，再開始した時点です（コマンド実行中に稼働している抽出側Datareplicatorには反映されません）。

抽出定義プリプロセスファイルは，$HDEPATH下にhde_prpfileとして作成されます。

hdeprepコマンドを実行後，正常終了すると0が返されます。異常終了すると1が返されます。

注意

hdeprepコマンドは，次の場合に実行する必要があります。

hdestart -iコマンドを実行した場合

抽出側HiRDBで抽出対象の表の定義変更をした場合

抽出側Datareplicatorの抽出定義変更をした場合

イベント制御用テーブルを作成した場合

抽出定義の解析時には，抽出システム定義のdblocaleオペランドで設定した文字コード体系に従います。

hdeshmclean（抽出側Datareplicatorの共用リソースの削除）

機能

抽出側Datareplicatorが異常終了した場合に，抽出側Datareplicatorの共用リソース（プロセス，共用メモリ，又はセマフォ）が残っているとき，残っている共用リソースを削除します。このコマンドはUNIX版限定のコマンドです。このコマンドはDatareplicator管理者が実行してください。

形式

hdeshmclean　〔 -x　ホスト名 〕
　　　　　　　〔 -l clean〔 -q｛resp｜noresp｝〕〔 -w 〕〔 -t｛mst｜nmt｜both｝〕〕

オプション

-x　ホスト名　　〜〈1〜32文字の識別子〉

削除対象とする共用リソースが存在するホスト名を指定します。このオプションを指定する必要がある場合を次に示します。

条件

このオプションに指定する値

抽出システム定義のerrfile_uniqueオペランドにtrueを指定している場合

削除対象とする共用リソースが存在するサーバのホスト名を指定します（該当するサーバの$HDEPATH下に作成されているerrfile1_xxxxxファイルのxxxxxと同じ名称を指定してください）。

ただし，抽出マスタプロセスだけが稼働するサーバで，-t mstオプションを指定してコマンドを実行する場合は，このオプションを指定する必要はありません。

抽出システム定義のnodecontrolオペランドにserverを指定している場合

削除対象とする共用リソースが存在するバックエンドサーバ名を指定します（該当するバックエンドサーバの$HDEPATH下に作成されているerrfile1_xxxxxファイルのxxxxxと同じ名称を指定してください）。

-l clean

共用リソースを削除する場合に指定します。このオプションを指定しない場合は，残っている共用リソースの表示だけ行います。

-q｛resp｜noresp｝

共用リソースを削除する前に，削除してよいかを確認するKFRB04331-Qメッセージを出力するかどうかを指定します。

resp

KFRB04331-Qメッセージを出力します。yを入力した場合だけ共用リソースを削除します。

noresp

KFRB04331-Qメッセージを出力しないで，共用リソースを削除します。

-w

共用リソースの削除が完了するまで，このコマンドの終了を待ち合わせる場合に指定します。このオプションを指定しない場合，コマンドが終了した時点で共用リソースの削除も完了しているかは保証できません。

-t｛mst｜nmt｜both｝

抽出マスタプロセスと抽出ノードマスタプロセスの両方が稼働しているサーバでコマンドを実行する場合に，どのリソースを削除対象とするかを指定します。

mst

抽出マスタプロセスが管理するリソースを削除します。

nmt

抽出ノードマスタプロセスが管理するリソースを削除します。

both

抽出マスタプロセスが管理するリソースと，抽出ノードマスタプロセスが管理するリソースの両方を削除します。

出力形式

抽出システム定義のsendcontrolオペランドにnodemstを指定

抽出システム定義のsendcontrolオペランドにsendmstを指定

出力情報の説明

番号

出力情報

備考

1

抽出マスタプロセス管理リソースヘッダ

抽出マスタプロセスが管理するリソースが存在しない場合は，番号1〜5までの情報は表示されません。

2

コマンド連絡用共用メモリID

−

3

ステータスコマンド排他用セマフォID

−

4

抽出マスタプロセスのプロセスID

−

5

稼働トレース収集プロセスのプロセスID

−

6

抽出ノードマスタプロセス管理リソースヘッダ

抽出ノードマスタプロセスが管理するリソースが存在しない場合は，番号6以降の情報は表示されません。

7

プロセス間連絡用共用メモリID

−

8

抽出定義格納用共用メモリID

−

9

メッセージテキスト格納用共用メモリID

−

10

コマンド連絡用共用メモリID

抽出システム定義のnodecontrolオペランドにserverを指定していない場合は，0が出力されます。

11

ノード間排他用セマフォ

−

12

コマンド排他用セマフォID

抽出システム定義のnodecontrolオペランドにserverを指定していない場合は，0が出力されます。

13

抽出ノードマスタプロセスのプロセスID

−

14

稼働トレース収集プロセスのプロセスID

−

15

サーバ単位リソースヘッダ

−

16

トランザクション情報管理用共用メモリID

抽出システム定義のnodecontrolオペランドにserverを指定していない場合は，0が出力されます。

17

トランザクション内更新情報管理用共用メモリID

18

トランザクション内分岐情報管理用共用メモリID

19

送信プロセス管理用共用メモリID

20

サーバ間排他用セマフォ

21

抽出プロセスのプロセスID

−

22

送信プロセスのプロセスID

送信プロセス名は次のように表示されます。

抽出システム定義のsendcontrolオペランドにnodemstを指定している場合は，「hdesender（送信先識別子）」。

抽出システム定義のsendcontrolオペランドにsendmstを指定している場合は，「hdesendmst」。

23

送信プロセス（hdesndprc）のプロセスID

抽出システム定義のsendcontrolオペランドにsendmstを指定している場合に出力されます。起動しているプロセスの数だけ表示されます。ただし，送信プロセス（hdesndprc）が起動してない場合は，出力されません。

24

抽出処理監視プロセスID

抽出システム定義のextwatch_intvlオペランドを指定していない場合は，0が出力されます。

（凡例）

−：特にありません。

規則

残った共用リソースが原因で抽出側Datareplicatorを起動できない場合は，hdestopコマンドを実行して共用リソースを削除してください。hdestopコマンドを実行しても共用リソースを削除できない場合に，このコマンドを実行してください。

hdestart（抽出側Datareplicatorの起動）

機能

抽出システム定義に従って，抽出側Datareplicatorを起動します。抽出システム定義については，「5.2　抽出システム定義」を参照してください。

形式

hdestart　｛〔 -i〔 init 〕〔 -S 送信先識別子番号〕〕｜
　　　　　　　　〔 -e 〕〔 -r 〕
　　　　　　　　〔 -s〔 送信先識別子〔{{，送信先識別子}}…〕〕〔 -L 〔 -H 〕〕〕｜
　　　　　　　　〔 -R -k queue -b HiRDBサーバ名〕｜
　　　　　　　　〔 -v 〔 -e 〕〔 -r 〕〕｝

オプション

-i〔 init 〕〔 -S 送信先識別子番号〕

抽出側Datareplicatorの環境を初期化する場合に指定します。-iオプション指定時は，抽出側Datareplicatorは起動しません。

-Sオプションを指定した場合は，特定の送信先への送信環境だけを初期化します。

-Sオプションを指定しない場合は，次に示すファイルを初期化して，抽出側Datareplicatorの環境全体を初期化します（-Sオプション指定時には，ファイルは初期化されません）。

抽出情報キューファイル

抽出マスタステータスファイル

抽出サーバステータスファイル

抽出マスタエラー情報ファイル

抽出ノードマスタエラー情報ファイル

稼働トレースファイル

データ連動用連絡ファイル

init

抽出環境定義で指定したすべての抽出情報キューファイルを，抽出環境定義のqueuesizeオペランドに指定したサイズで初期作成します。

ただし，初期作成するファイルのサイズによっては，抽出システム定義のcmwaittimeオペランドに指定した通信待ち時間内に処理が終了しないでメッセージKFRB00607-Eでエラーになることがあります。このときには，通信待ち時間を大きくしてから，初期化処理を再実行してください。

このオプションは，-Sオプション指定時には無効になります。

ラージファイル運用時にこのオプションを指定している場合，コマンド実行時間が長くなります。詳細は「6.11.2　ラージファイル運用時のコマンド実行時間の見積もり」を参照してください。

-S 送信先識別子番号

指定した送信先への送信環境の初期化（部分初期化）をします。指定されなかった送信先に対しては何もしません。

送信先は，送信先識別子番号で指定します。送信先識別子番号には，抽出システム定義の送信先識別子（sendidxx又はsendidxxxx）のxx及びxxxx部分の数字を指定します。

送信先識別子番号に指定できるのは，前回初期開始した時点で定義されていた送信先識別子番号だけで，新たに追加した送信先識別子番号は指定できません。

このオプションで部分初期化の対象になるのは，抽出システム定義のsendidxx（又はsendidxxxx）及びsenddefxx（又はsenddefxxxx）で指定された送信環境定義です。

部分初期化された送信先識別子の送信プロセスは，次回起動したときに，抽出プロセスが抽出キューへ書き込んだ更新情報から送信を開始します。

部分初期化以外の定義の変更は，正常開始時と同様に扱います。

部分初期化する送信先識別子以外の定義変更は行なわないでください。複数の送信先識別子の部分初期化を行う場合，対象の送信先識別子の定義変更→部分初期化を繰り返してください。

-e

起動時に，送信処理を開始しないで，抽出処理だけを開始する場合に指定します。また，前回のhdestart指定時に抽出処理を開始していない場合に，抽出処理を開始するときにも指定します。

-r

抽出側Datareplicator起動時に送信データ件数をリセットする場合に指定します。

このオプションは，抽出システム定義のsend_counter_resetオペランドにfalseを指定した場合に有効となります。

-s〔 送信先識別子〔｛｛，送信先識別子 ｝｝…〕〕〔-L〔-H〕〕

起動時に，抽出処理を開始しないで，送信処理又は更新SQL出力処理を開始する場合に指定します。また，前回のhdestart指定動時に送信処理を開始していない場合に，送信処理を開始するときにも指定します。

送信先識別子

特定の送信先識別子の送信処理又は更新SQL出力処理だけを開始する場合に，抽出システム定義で指定した送信先識別子を指定します。複数の送信先識別子を指定する場合には，送信先識別子と送信先識別子の間に，空白を入力しないでください。送信先識別子に＊＊を指定した場合は，引数不正エラーとなります。

送信先識別子を省略すると，すべての送信先識別子の送信処理又は更新SQL出力処理が開始します。

-L

起動時に，更新SQL出力処理を開始します。

-H

このオプションは，-Lオプションを指定したときだけ有効です。

更新SQL出力処理でCHAR，VARCHAR，MCHAR，MVARCHAR，NCHAR，及びNVARCHARの列の列値を16進形式で出力します。出力する列値の形式や内容については，「9.8.2　更新SQLファイル」を参照してください。

このオプションは，更新SQLファイルに出力された列値が文字データとして読み取れなかった場合に指定してください。列値に制御コード（0x00〜0x1F）などの表示できない文字が含まれていたり，列値に文字データではなく16進数が格納されていたりすると，文字データとして読み取れません。

-R

抽出環境を回復します。

-k queue

抽出情報キューファイル回復機能を使用して，抽出情報キューファイルを回復します。抽出情報キューファイル回復機能の詳細については，「9.7　抽出情報キューファイル回復機能」を参照してください。

-b HiRDBサーバ名　　〜〈8文字の記号名称〉

回復対象とする抽出環境をHiRDBサーバ名で指定します。

抽出側HiRDBがシングルサーバの場合は，シングルサーバのサーバ名（HiRDBのpdstart -sコマンドに指定するサーバ名）を指定してください。

抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合は，回復対象のバックエンドサーバ名を指定してください。サーバ名は，バックエンドサーバの抽出環境定義に指定しているサーバ名と同じにしてください。サーバ名が異なる場合は，KFRB00711-Eメッセージを出力してエラー終了します。

なお，サーバ名は一つだけ指定してください。回復対象のサーバが複数ある場合は，回復対象のサーバの数だけコマンドを実行してください。

-v

システムログファイルによるデータ連動回復を実行します。

システムログファイルによるデータ連動回復については，「9.5　システムログファイルによるデータ連動回復」を参照してください。

規則

hdestartコマンドを実行後，正常終了すると，0が返されます。異常終了すると，1が返されます。

開始モードは，前回の終了モードによって異なります。開始モードと前回の終了モードとの関係を次の表に示します。

表7‒3　抽出側Datareplicatorの開始モードと終了モードとの関係

開始モード

前回の終了モード

起動時の動作内容

初期開始

−※

初期開始のときには，抽出側Datareplicatorは「表7-4　-iオプション指定時（-Sオプションは指定していないとき）の各ファイルに対する処理の内容」に示すようにファイルを初期化します。抽出側Datareplicatorは起動しません。

部分初期開始

−※

部分初期開始のときには，抽出側Datareplicatorは指定された送信先への送信環境だけを初期化します。抽出側Datareplicatorは起動しません。

正常開始

正常終了

前回の稼働時の動作内容を引き継がないで，抽出側Datareplicator定義に従って，抽出側Datareplicatorが開始します。

再開始

異常終了又は強制終了

抽出側DBと反映側DBの整合性を保証するため，前回の稼働時と同じ動作内容で抽出側Datareplicatorが開始します。

注※

前回の終了モードに関係なく，-iオプションを付けてhdestartコマンドを実行すると，初期開始又は部分初期開始されます。

-iオプション指定時（-Sオプションは指定していないとき）の各ファイルに対する処理の内容を次の表に示します。

表7‒4　-iオプション指定時（-Sオプションは指定していないとき）の各ファイルに対する処理の内容

ファイル名

既存の

ファイルなし

既存のファイル種別

Datareplicatorファイルシステム領域※1

OSの

通常ファイル

キャラクタ型スペシャルファイル※1

初期化状態

使っている状態

抽出情報キューファイル

OSの通常ファイル形式で作成される

再作成

何もしない※2

ファイルが割り当てられます。

ファイルが再割り当てされます。

抽出マスタステータスファイル

ヘッダ初期化※2

−

−

抽出サーバステータスファイル

ヘッダ初期化※2

ファイルが割り当てられます。

ファイルが再割り当てされます。

抽出マスタエラー情報ファイル

キャラクタ型スペシャルファイルでは作成できません。

−

−

抽出ノードマスタエラー情報ファイル

−

−

稼働トレースファイル

−

−

データ連動用連絡ファイル

ヘッダ初期化※2

ファイルが割り当てられます。

ファイルが再割り当てされます。

（凡例）

−：Datareplicatorファイルシステム領域に格納できません。

注※1

キャラクタ型スペシャルファイルとDatareplicatorファイルシステム領域は，UNIX版Datareplicatorで使えます。

Windows版Datareplicatorでは「OSの通常ファイル」で示す処理が実行されます。

注※2

再作成する場合は，OSのコマンドを使ってください。

-iオプションを指定しないでhdestartコマンドを実行すると，指定したオプションに従って，抽出側Datareplicatorのプロセスが起動します。オプションと起動プロセスの関係については，「表7-7　実行するhdestartコマンドの一覧」を参照してください。既に抽出側Datareplicatorが稼働している場合に-iオプションを指定しないでhdestartコマンドを実行すると，指定したオプションに対応するプロセスのうち，停止しているプロセスだけが起動します。

抽出側Datareplicatorの状態によっては，hdestartコマンドを実行できない場合があります。抽出側Datareplicatorの状態と実行できるhdestartコマンドの関係を次の表に示します。

表7‒5　抽出側Datareplicatorの状態と実行できるhdestartコマンドの関係

抽出側Datareplicatorの状態

オプションの指定

なし

-i

-e

-s

-s -L

-R

-v

起動処理中

×

×

×

×

×

×

×

稼働中※

○

×

○

○

×

×

×

更新SQL出力中

×

×

×

×

○

×

×

停止処理中

×

×

×

×

×

×

×

停止中

○

○

○

○

○

○

○

（凡例）

○：実行できます。

×：実行できません（エラーになります）。

注※

抽出処理，又は送信処理が停止しているときに，hdestart -i以外のhdestartコマンドを実行した場合，抽出処理と送信処理は，前回の続きから処理を再開します。

hdestartコマンドを実行するとき，複数のオプションを組み合わせて指定できます。hdestartコマンドのオプションの組み合わせの関係を次の表に示します。

表7‒6　起動コマンドのオプションの組み合わせの関係

コマンドのオプション

-i

-e

-s

-s -L

-r

-R

-k

-v

-i

×

×

×

×

×

×

×

×

-e

×

×

○

×

○

×

×

○

-s

×

○

×

×

○

×

×

×

-s -L

×

×

×

×

○

×

×

×

-r

×

○

○

○

×

×

×

○

-R

×

×

×

×

×

×

○

×

-k

×

×

×

×

×

○

×

×

-v

×

○

×

×

○

×

×

×

（凡例）

○：実行できます。

×：実行できません（エラーになります）。

障害が発生して，一部の抽出側のプロセスが停止した場合には，起動時と同じコマンドを実行してください。起動時と同じコマンドを実行することで，エラーで停止している抽出側のプロセスだけを再起動できます。この場合，正常に稼働しているプロセスに対しては，何も影響がありません。

抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合の，hdestartコマンドによる動作を「図7-1　抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合の，hdestartコマンドによる動作」に，実行するhdestartコマンドの一覧を「表7-7　実行するhdestartコマンドの一覧」に示します。「図7-1　抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合の，hdestartコマンドによる動作」の数字は，「表7-7　実行するhdestartコマンドの一覧」の数字と対応しています。

図7‒1　抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合の，hdestartコマンドによる動作

表7‒7　実行するhdestartコマンドの一覧

実行するコマンド

動作内容

hdestart -i

抽出側Datareplicatorの環境を初期化

hdestart

すべて（1〜9）を起動

hdestart -e

抽出マスタプロセス（1），抽出ノードマスタプロセス（2，6），抽出プロセス（3，7）を起動

hdestart -s

抽出マスタプロセス（1），抽出ノードマスタプロセス（2，6），すべての送信プロセス※（4，5，8，9）を起動

hdestart -s SND1

抽出マスタプロセス（1），抽出ノードマスタプロセス（2，6），送信先識別子がSND1の送信プロセス※（4，8）を起動

hdestart -e -s SND1

抽出マスタプロセス（1），抽出ノードマスタプロセス（2，6），抽出プロセス（3，7），送信先識別子がSND1の送信プロセス※（4，8）を起動

注※

sendcontrolオペランドにsendmstを指定している場合，送信マスタプロセスと送信プロセスが起動します。

注意

-eオプション，又は -sオプションを指定しない場合は，抽出処理と送信処理を連動して実行します。

hdestartコマンドを実行する前に，/etc/inetd.confという通信の環境変数を設定する必要があります。通信環境の設定方法については，「2.4　環境変数の設定（UNIX）」又は「2.8　環境変数の設定（Windows）」を参照してください。

次の場合は，hdestartコマンドを実行する前にhdeprepコマンドを実行する必要があります。

初めてデータ連動を開始する場合

hdestart -iコマンドを実行した場合

抽出側の表定義又は抽出定義を変更する場合

hdestartコマンドの実行ユーザは，抽出側HiRDBの実行ユーザと同じユーザグループに属しているユーザでなければなりません。

hdestart -iコマンドは，抽出側HiRDBがHiRDB Datareplicator連携を実行していないときに指定してください。抽出側HiRDBがHiRDB Datareplicator連携を実行しているかどうかは，pdlsコマンドで確認できます。HiRDB Datareplicator連携を実行している場合には，pdrplstopコマンドで，HiRDB Datareplicator連携を中止してください。

部分初期開始をしているときにエラーが発生したままの状態で，別の送信先識別子番号を指定した部分初期開始，抽出定義のプリプロセス，及び正常起動はできません。

部分初期開始のエラー状態を解消するためには，エラーとなった送信先識別子番号を指定した部分初期開始を，エラーの原因を取り除いた後，再度実行して正常終了させるか，抽出環境全体を初期開始する必要があります。

-iオプションの指定（部分初期開始の場合は除きます）で実行した場合には，処理を開始するかどうかの確認を応答する必要があります。

部分初期開始を指定できるのは，前回初期開始した時点で定義されていた送信先識別子番号だけで，新たに追加した送信先識別子番号は指定できません。

あらかじめ送信先が増えることが分かっているときは，将来使用する送信先識別子に＊＊を指定しておくようにします。

部分初期開始時の指定例を次に示します。

送信先識別子番号01（送信先識別子SND001）の部分初期開始をします。

定義変更後の送信先識別子番号02（送信先識別子NEW002）の部分初期開始をします。

定義変更によって欠番になった送信先識別子番号03（送信先識別子＊＊）の部分初期開始をします。

新たに定義された送信先識別子番号04（送信先識別子NEW004）の部分初期開始をします。

定義変更によって追加された送信先識別子番号05（送信先識別子NEW005）は，初期開始時に定義されていないため，コマンドエラーになります。

指定された送信先識別子番号（送信先識別子NEW002）以外の送信先識別子番号004（送信先識別子NEW004）が変更されているため，コマンドエラーになります。

2か所以上の送信先識別子の部分初期開始をする場合は，1か所ずつ定義の変更をして部分初期開始をしてください。すべての部分初期化が終了した後，正常開始をしてください。

この例の場合の実行手順を次に示します。

部分初期開始時の実行手順を次に示します。

抽出側Datareplicatorが停止していることを確認します。

テキストエディタで定義内容を変更します。

hdestart -i -Sコマンドで初期化対象の送信先識別子番号を指定して，部分初期開始をします。

hdeprepコマンドを実行します。

抽出側Datareplicatorを正常開始します。

系切り替え構成の場合，初期化又は起動をする前にHiRDB Datareplicatorが使用する資源（共用ディスク装置，ネットワーク）を活性化しておく必要があります。

hdestart -iコマンド，及びhdestartコマンドが正常に完了したかどうかは，コマンドのリターンコードではなく，抽出マスタエラー情報ファイルに次のメッセージが出力されているかどうかで確認してください。

hdestart -iコマンドの場合：KFRB00504-Iメッセージ

hdestartコマンドの場合：KFRB00502-Iメッセージ

hdestart_n（抽出側Datareplicatorの部分起動）

機能

抽出側Datareplicatorを部分起動します。

このコマンドの動作概要を次に示します。

-bオプション

起動するプロセス

抽出マスタプロセス

抽出ノードマスタプロセス

抽出プロセス

送信プロセス

指定省略

○※1，※2

−

−

−

指定あり

−

○※1，※3，※4

○※4

○※4

注※1

プロセスが既に稼働中の場合，コマンドは警告メッセージを出力し，正常終了します。

注※2

抽出マスタプロセス起動後に全抽出ノードマスタプロセス未起動状態が待ち時間（-tオプション指定値）経過した場合，抽出マスタプロセスは自動停止します。

注※3

抽出ノードマスタプロセスは起動後，抽出マスタプロセスと通信が可能になるまで待機します。指定の待ち時間（-tオプション指定値）の間待機しても抽出マスタプロセスと通信できなかった場合，抽出ノードマスタプロセスは自動停止します。

注※4

起動するのは，-bオプションに指定したバックエンドサーバに対応した抽出ノードマスタプロセス，及びその配下の抽出プロセスと送信プロセスです。その他のバックエンドサーバに対応したプロセスに対しては何もしません。

形式

hdestart_n  〔 -b サーバ名 -x 抽出マスタプロセス稼働ホスト名
　　　　　　-n サービス名〔 -c initial｜continue 〕〔 -r 〕〕
　　　　　 〔 -t 待ち時間 〕

オプション

-b サーバ名 -x 抽出マスタプロセス稼働ホスト名 -n サービス名〔 -c initial｜continue 〕

抽出側Datareplicatorの抽出ノードマスタプロセスを起動対象とする場合に指定します。このオプションを省略した場合，抽出マスタプロセスが起動対象となります。

-b サーバ名

　　〜〈1〜8文字の識別子〉

起動対象とする抽出ノードマスタプロセスに対応するバックエンドサーバ名を指定します。

-x 抽出マスタプロセス稼働ホスト名

　　〜〈1〜32文字の識別子〉

抽出マスタプロセスに対して起動要求を発行するため，抽出マスタプロセスが稼働するホスト名（抽出側Datareplicator用に割り当てたIPアドレス引き継ぎありのホスト名）を指定します。指定するホスト名は，抽出システム定義のconnection_accept_hostnameオペランドで指定したホスト名と同じにする必要があります。

正しいホスト名を指定していない場合，hdestart_nコマンドは正常終了しますが，このコマンドによって起動した抽出ノードマスタプロセスは通信タイムアウトでエラー終了します。

-n サービス名

　　〜〈1〜64文字の識別子〉

抽出マスタプロセスと抽出ノードマスタプロセス間で通信をするためのサービス名を指定します。指定するサービス名は，抽出システム定義のconnection_accept_serviceオペランドで指定したサービス名と同じにする必要があります。

異なるサービス名を指定した場合，次に示す動作をします。

-nオプション指定値

-xオプション指定値

動作内容

抽出システム定義のmstserviceオペランドと同じサービス名

抽出側Datareplicatorが存在するホスト名

-xオプションで指定したホスト，及びhdestart_nコマンドを実行したホストで，いったん抽出ノードマスタプロセスが起動し，このコマンドは正常終了します。その後，両者とも通信エラーでエラー終了します。

送信環境定義のhdeserviceオペランドと同じサービス名

反映側Datareplicatorが稼働中のホスト名

hdestart_nコマンドが正常終了後，抽出ノードマスタプロセスは通信タイムアウトでエラー終了します。反映側Datareplicatorはポートチェック（詳細コード=16）でエラーとし，受信を拒否します。

上記以外

hdestart_nコマンドが正常終了後，抽出ノードマスタプロセスは通信タイムアウトでエラー終了します。

-c initial｜continue

前回の抽出側Datareplicator停止時に，コマンド要求によって稼働状態に合った抽出，送信プロセスだけを起動する場合に指定します。

-cオプション指定による抽出，送信プロセスの動作を次に示します。

プロセス

前回の停止状態

-cオプション指定値

initial

continue

抽出プロセス

hdestop_nコマンドの-cオプションでcontinueを指定して停止

起動する

起動する

エラー停止

起動する※1

異常終了

上記以外

起動しない

送信プロセス

hdestop_nコマンドの-cオプションでcontinueを指定して停止

起動する

エラー停止

起動する※1

異常終了

上記以外

起動しない

更新SQL出力プロセス

−

起動しない※2

起動しない※2

注※1

エラー停止，異常終了については系切り替え処理の過程でエラーとなる場合を考慮し，-cオプションの指定に関係なく起動対象とします。

注※2

更新SQL出力プロセスは起動対象としないで，抽出，送信プロセスを起動対象とします。

-r

抽出側Datareplicator起動時に送信データ件数をリセットする場合に指定します。

このオプションは，抽出システム定義のsend_counter_resetオペランドにfalseを指定した場合に有効となります。

-t 待ち時間

　　〜〈符号なし整数〉((1〜3600))《300》（単位：秒）

最初の接続を確立するまでの待ち時間を指定します。抽出システム定義のcmwaittimeオペランドの指定値以上の待ち時間を指定してください。このオプションは，-bオプションを指定するかどうかで内容が異なります。

-bオプション指定の有無による-tオプションの内容を次に示します。

-bオプション指定の有無

-tオプションの内容

あり

hdestart_nコマンドによって起動した抽出ノードマスタプロセスが，抽出マスタプロセスとの接続を確立するまでの待ち時間を指定します。指定時間が経過しても接続が確立できなかった場合，抽出ノードマスタプロセスはタイムアウトで終了します。

なし

hdestart_nコマンドによって起動した抽出マスタプロセスが，抽出ノードマスタプロセスのうちどれか一つと接続できるまでの待ち時間を指定します。指定時間が経過しても接続が確立できなかった場合，抽出マスタプロセスはタイムアウトで終了します。

このオプションの指定値は，プロセス起動後の最初の接続時だけ有効となります。接続が完了した後でほかのプロセスが停止した場合にも接続をリトライしますが，この場合には抽出システム定義のconnection_retry_timeオペランドで指定した時間リトライします。

規則

hdestart_nコマンドを実行する場合，抽出システム定義のnodecontrolオペランドでserverを指定する必要があります。nodecontrolオペランドでunitを指定した場合次に示す動作となります。

-bオプション指定あり

hdestart_nコマンドは正常終了しますが，起動した抽出ノードマスタプロセスはタイムアウトで終了します。この場合，hdestop_nコマンドを使用することによってタイムアウトまで待たないで，抽出ノードマスタプロセスを終了させることができます。

-bオプション指定なし

hdestart_nコマンドは正常終了しますが，抽出マスタプロセスが定義解析エラーでエラー終了します。

hdestart_nコマンドを実行して，正常終了すると0が返されます。異常終了すると1が返されます。

-bオプションの指定値とhdestart_nコマンド実行後の動作を次の表に示します。

表7‒8　-bオプションの指定値とhdestart_nコマンド実行後の動作

コマンド実行マシン

-bオプション指定値

hdestart_nコマンド実行後の動作

システムマネジャユニット

現用

指定なし

抽出マスタプロセスだけを起動し，コマンドは正常終了します。

抽出対象HiRDBに存在しないサーバ名

抽出ノードマスタプロセスをいったん起動し，コマンドは正常終了します。

抽出マスタプロセスが要求受付エラー（サーバ名不正）のメッセージを出力し，抽出ノードマスタプロセスがエラー終了します。

抽出対象HiRDBに存在するが，システムマネジャユニットには存在しないサーバ名

抽出ノードマスタプロセスをいったん起動し，コマンドは正常終了します。

該当する抽出ノードマスタプロセスは起動後，抽出サーバステータスファイルの入出力エラーでエラー終了します。

抽出対象HiRDBに存在し，かつシステムマネジャユニットに存在するサーバ名

指定されたサーバ名に対応する抽出ノードマスタプロセスだけを起動し，コマンドは正常終了します。

抽出ノードマスタプロセスは抽出プロセス及び送信プロセスを起動します。

待機

指定なし

コマンドは正常終了します。

抽出マスタプロセスは抽出マスタステータスファイルの入出力エラーでエラー終了します。

抽出対象HiRDBに存在しないサーバ名

抽出ノードマスタプロセスをいったん起動し，コマンドは正常終了します。

抽出マスタプロセスが要求受付エラー（サーバ名不正）のメッセージを出力し，抽出ノードマスタプロセスがエラー終了します。

抽出対象HiRDBに存在するが，システムマネジャユニットには存在しないサーバ名

抽出ノードマスタプロセスをいったん起動し，コマンドは正常終了します。

該当する抽出ノードマスタプロセスは起動後，抽出サーバステータスファイルの入出力エラーでエラー終了します。

抽出対象HiRDBに存在し，かつシステムマネジャユニットに存在するサーバ名

非システムマネジャユニット

現用

指定なし

抽出システム定義ファイルが見付からないため，コマンドはエラー終了します。

抽出対象HiRDBに存在しないサーバ名

抽出ノードマスタプロセスをいったん起動し，コマンドは正常終了します。

抽出マスタプロセスが要求受付エラー（サーバ名不正）のメッセージを出力し，抽出ノードマスタプロセスがエラー終了します。

抽出対象HiRDBに存在するが，システムマネジャユニットには存在しないサーバ名

抽出ノードマスタプロセスをいったん起動し，コマンドは正常終了します。

抽出マスタプロセスが起動し，該当する抽出ノードマスタプロセスに対して開始要求を発行した時点で，抽出ノードマスタプロセスは抽出サーバステータスファイルの入出力エラーでエラー終了します。

抽出対象HiRDBに存在し，かつシステムマネジャユニットに存在するサーバ名

指定されたサーバ名に対応する抽出ノードマスタプロセスだけを起動し，コマンドは正常終了します。

抽出ノードマスタプロセスは抽出プロセス及び送信プロセスを起動します。

待機

指定なし

抽出システム定義ファイルが見付からないため，コマンドはエラー終了します。

抽出対象HiRDBに存在しないサーバ名

抽出ノードマスタプロセスをいったん起動し，コマンドは正常終了します。

抽出マスタプロセスが要求受付エラー（サーバ名不正）のメッセージを出力し，抽出ノードマスタプロセスがエラー終了します。

抽出対象HiRDBに存在するが，システムマネジャユニットには存在しないサーバ名

抽出ノードマスタプロセスをいったん起動し，コマンドは正常終了します。該当する抽出ノードマスタプロセスは起動後，抽出サーバステータスファイルの入出力エラーでエラー終了します。

hdestate（抽出側Datareplicatorのステータス情報の取得）

機能

コマンドを実行した時点の抽出側Datareplicatorの状態を標準出力に出力します。出力される情報は，次のとおりです。

共通情報

抽出側Datareplicator識別子，総ノード数，接続ノード数など，共通な情報です。

ノード情報

ノードホスト名，抽出ノードマスタプロセスの状態など，ノードの状態を表す情報です。

抽出情報キューファイル情報

抽出情報キューファイルの使用状態を表す情報です。

抽出処理情報

抽出プロセスの状態，抽出情報キューファイルの書き込み位置など，抽出処理の状態を表す情報です。

送信処理情報

送信先識別子，送信プロセスの状態など，送信処理の状態を表す情報です。

形式

hdestate〔 -b　HiRDBサーバ名 〕〔 -s　送信先識別子 〕

オプション

-b HiRDBサーバ名　　〜〈8文字の記号名称〉

hdestateコマンドの処理対象となる抽出環境をHiRDBサーバ名で指定します。指定したサーバ名に対応する抽出側Datareplicatorのステータス情報を取得します。抽出側HiRDBがシングルサーバの場合も指定してください。

-s　送信先識別子

特定の送信先識別子に対する抽出側Datareplicatorのステータス情報を取得する場合に，取得の対象とする送信先識別子を指定します。送信先識別子に＊＊を指定した場合は，引数不正エラーとなります。

特定のサーバ名の中の，特定の送信先識別子に対するステータス情報を取得する場合には，-bオプションと -sオプションの両方を指定します。オプションの指定順序に制限はありません。

オプションをすべて省略すると，すべてのサーバ識別子とすべての送信先識別子に対するステータス情報を取得します。

規則

hdestateコマンドを実行後，正常終了すると0が返されます。異常終了すると1が返されます。

hdestateコマンドは，抽出側Datareplicatorが稼働中のときだけ実行できます。

抽出側Datareplicatorでは，hdestateコマンドを実行した時点でステータス情報を取得し，標準出力に出力します。このため出力される情報は，実際の抽出側Datareplicatorの状態とは多少ずれが発生することがあります。

欠番指定された送信先識別子の情報は出力されません。

出力形式

共通情報

hdeid＝fa

抽出側Datareplicator識別子が出力されます。

Shmid：3502

共用メモリidが出力されます。抽出側HiRDBがパラレルサーバの場合には，システムマネジャ側で取得した共用メモリidが出力されます。

PID：hdemaster＝4579

抽出マスタプロセスidが出力されます。

Total node count＝1〜 Connecting node count＝1

Total node countには，抽出マスタプロセスが管理する全サーバマシン数が出力されます。Connecting node countには，接続中のサーバマシンの数が出力されます。

nodecontrol：server

ノードマスタプロセスの制御方式（抽出システム定義のnodecontrolオペランド指定値）が出力されます。ノードマスタプロセスの制御方式は次のように出力されます。

unit：ユニット単位にノードマスタプロセスを起動

server：サーバ単位にノードマスタプロセスを起動

ノード情報

host name＝host01

ノードに対応するホスト名が出力されます。

current host name = host0001

nodecontrolでの出力がserverの場合だけ，Communication statusで出力される通信の状態に従って次のように出力されます。

Communication statusの通信の状態がonlineの場合

current host name：ノードマスタプロセス起動先として現在認識しているホスト名

Communication statusの通信の状態がofflineの場合

Server name：サーバ名

Communication status：online

抽出マスタプロセスと抽出ノードマスタプロセスとの間の通信状態が出力されます。通信の状態は次のように出力されます。

online：接続中

offline：エラー切断中

状態がエラー切断中の場合には，これ以降の情報は出力されません。

Shmid：common＝1162 〜 msginf＝1164

抽出ノードマスタプロセスが取得した共用メモリidが出力されます。共用メモリidの種類は次のとおりです。

common：プロセス間連絡用共用メモリid

definf：定義情報格納用共用メモリid

msginf：メッセージ情報格納用共用メモリid

Semid：923

抽出ノードマスタプロセスが取得したメッセージ出力排他用セマフォidが出力されます。

PID：hdenodemst＝2247

抽出ノードマスタプロセスのプロセスidが出力されます。

抽出情報キューファイル情報

Server name＝pbes01 〜 Semid：925

Server nameには，抽出側HiRDBのサーバ名が出力されます。Replication-node idには，データ連動識別子が出力されます。Semidには，抽出ノードマスタプロセスが取得したセマフォidが出力されます。

wrap count＝0

抽出側Datareplicatorの初期開始時から，抽出情報キューファイルを何順したかを出力します。

qufile001 〜 status：unused

抽出環境定義のqufile001 〜 016オペランドで指定した抽出情報キューファイルごとに，使用状況を出力します。使用状況は次のように出力されます。

using：使用中（更新情報が格納されている場合は常にusing）

unused：未使用

max used ratio：2005/03/24 09:21:18 70%

抽出情報キューファイルの使用率が最大値を示した日時と，その使用率が表示されます。

抽出情報キューファイルを初期化した時点，又はhdechgstatusコマンドで最大使用率をリセットした時点の表示形式は次のとおりです。

max used ratio     : ****/**/** **:**:**    0%

current used ratio：2005/03/24 09:51:18 10%

hdestateコマンドを実行した日時と，hdestateコマンドを実行した時点の抽出情報キューファイルの使用率が表示されます。

すべての送信先が縮退している状態のときは，使用率が「--」と表示されます。

抽出処理情報

Status：active

抽出プロセスの状態が出力されます。状態は次のように出力されます。

active：稼働中

not active：停止中

not active（error）：エラー停止中

停止中，又はエラー停止中の場合には，抽出処理情報の2.は出力されません。

PID：hdecapture＝2248

抽出プロセスidが出力されます。

HiRDB system log overwrite：not overwrite

抽出側HiRDBのシステムログファイルでの，未抽出ログ上書き発生の有無が出力されます。

overwrite：上書きあり

not overwrite：上書きなし

Queue write position：〜 offset＝1024

抽出情報キューファイルの書き込み位置が出力されます。

qufilexxxには抽出環境定義で指定したqufile001 〜 016オペランドのうちの，更新情報を書き込んでいる抽出情報キューファイルに対応するものが出力されます。offsetには，更新情報の書き込み位置が，ファイルの先頭からのオフセットで出力されます。

Extract delay times：0000:00:05/0000:10:00

抽出側のHiRDBでコミットした時点から，その更新データを抽出情報キューファイルに書き込むまでの経過時間，及び抽出定義に指定した値が出力されます。表示形式は次のとおりです。

表示形式

説明

0000:00:00/定義値

抽出プロセスから何も抽出されていません。

****:**:**/****:**:**

抽出環境定義のextract_delay_limit_timeオペランドに0が指定されています。

--:----:--/定義値

9999:59:59を超えました。

送信処理情報

Send name＝send01

抽出システム定義のsendid01 〜 64オペランドで指定した送信先識別子が出力されます。

Status：queue read

送信プロセスの状態が出力されます。状態は次のように出力されます。

init：初期化処理中

queue read：抽出情報キューファイルの読み込み中

data transmission：データ送信中

hold：送信処理閉塞中

not active：停止中

not active（error）：エラー停止中

状態が送信処理閉塞中，又はエラー停止中の場合，送信処理情報の3.は出力されません。

PID：hdesender＝2249

送信プロセスidが出力されます。ただし，抽出システム定義のsendcontrolオペランドの設定がsendmstの場合は，常に0になります。更新SQL出力処理が起動している場合には，更新SQL出力プロセスidが出力されます。

Service name：serv01

送信サービス名が出力されます。

Send host name：shost01

送信先ホスト名が出力されます。

Send system id：aa

送信先の反映側Datareplicator識別子が出力されます。

Send delay times：0000:00:10/0000:10:00

抽出側のHiRDBでコミットした時点から，その更新データを反映側システムに送信して受信が完了するまでの経過時間，及び送信定義に指定した値が出力されます。表示形式は次のとおりです。

表示形式

説明

0000:00:00/定義値

送信プロセスから何も送信されていません。

****:**:**/****:**:**

送信環境定義のsend_delay_limit_timeオペランドに0が指定されています。

--:----:--/定義値

9999:59:59を超えました。

表示なし

更新SQL出力機能を使用しています。

send count：3

送信処理の開始時からの送信処理の回数が出力されます。

transmission transaction count＝50

送信処理の開始時からの送信トランザクション数が出力されます。抽出システム定義のsend_sounter_resetオペランドにfalseを指定している場合，抽出側Datareplicatorを再開始しても前回起動時の内容が引き継がれます。

transaction count2＝10

抽出側DBを更新したときのトランザクションとは別に，抽出側Datareplicatorが作成・送信したトランザクション数が出力されます。transmission transaction countの送信トランザクション数には含まれません。

例えば，WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表は，1回の更新を1トランザクションとして扱います。このため，WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表と指定していない表を同じトランザクション内で更新しても，反映側Datareplicatorには別々のトランザクションとして送信・反映されます。このときに，抽出側Datareplicatorが作成・送信した，WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表のトランザクション数が出力されます。

undetermined transaction count＝5

送信処理の開始時からの未解決トランザクション数が出力されます。

ins＝50 〜 event＝0

送信処理開始時からの操作別の送信データ数が出力されます。抽出システム定義のsend_counter_resetオペランドにfalseを指定している場合，抽出側Datareplicatorを再開始しても前回起動時の内容が引き継がれます。

操作別の送信データ数は，次のように出力されます。

ins：insertデータ数

upd：updateデータ数

del：deleteデータ数

purge：purge tableデータ件数

event：イベント発行数

ins = 0 〜 event = 0

WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表のデータ連動時，update以外の更新については送信をスキップします。このスキップに関する，送信処理開始時からの操作別のスキップデータ数が出力されます。

操作別のスキップデータ数は，次のように出力されます。

ins：insertデータ数

upd：updateデータ数

del：deleteデータ数

purge：purge tableデータ件数

event：イベント発行数

Queue read position：〜 offset＝33792

抽出情報キューファイルの読み込み位置が出力されます。

qufilexxxには抽出環境定義で指定したqufile001 〜 016オペランドのうち，更新情報を読み込んでいる抽出情報キューファイルに対応するものが出力されます。offsetには，更新情報の読み込み位置が，ファイルの先頭からのオフセットで出力されます。

更新SQL出力処理の場合，Queue read positionの値は更新されません。

Queue current pos

抽出情報キューファイルの読み込み位置が出力されます。更新SQL出力処理が起動中の場合に表示されます。

system id＝a1 〜 count＝5

更新情報の送信抑止情報が出力されます。system idには，更新情報の受信元システム識別子が出力されます。countには，送信抑止データ数が出力されます。

補 足

抽出情報キューファイル情報の2.，送信処理情報の8.，11.で出力される値は，4294967295を超えると0に戻ります。

送信処理情報の9.，12.，13.で出力される値は，18446744073709551615を超えると0に戻ります。

送信処理情報の7.，8.，9.，11.，15.で出力される情報は，抽出側Datareplicatorの起動単位でリセットされます。

送信処理情報の9.，10.，12.，13.で出力される情報は，次の契機でリセットされます。

抽出側Datareplicatorの初期化（部分初期化を含む）又は起動※

送信環境定義のeventcntresetオペランドに指定したイベントの検知

注※　抽出システム定義のsend_counter_resetオペランドにfalseを指定している場合

繰返し列に対して，SET句，ADD句又はDELETE句が混在するUPDATEの更新情報を送信すると，送信処理情報の12.で出力されるupdateデータ数は実際の更新件数よりも多くなります。繰返し列の場合で，12.で出力されるupdateデータ数と実際の更新件数を一致させたいときは，句ごとに分けてUPDATEで更新してください。

hdestop（抽出側Datareplicatorの終了）

機能

抽出側Datareplicatorを強制終了モードで終了します。正常終了モードで終了する場合には，抽出システム定義のsynctermオペランドにtrueを設定します。

形式

hdestop　〔 -t　sendterm 〕
　　　　 〔 -e 〕
　　　　 〔 -s〔 送信先識別子〔｛｛，送信先識別子 ｝｝…〕〕〕
　　　　 〔 -w 〕

オプション

-t　sendterm

送信処理を停止する場合に，強制的に処理を打ち切って停止するときに指定します。このオプションは，送信処理が稼働中で，かつ稼働中の送信処理の停止を指示するオプション指定の場合（-e 及び -sオプションのどちらの指定もないとき，又は-sオプションの指定があるとき）にだけ有効になります。

-tオプションを省略すると，抽出側Datareplicatorは，送信間隔中に抽出情報キューファイルから読み込んだ更新情報を送信し終わってから，送信処理を停止します。

-e

HiRDBシステムログファイルからの更新情報の抽出処理だけを停止するときに指定します。

-s〔 送信先識別子〔｛｛，送信先識別子 ｝｝…〕〕

送信先への送信処理だけを停止するときに指定します。

送信先識別子

特定の送信先識別子の送信処理だけを停止するときに，抽出システム定義で指定した送信先識別子を指定します。複数の送信先識別子を指定する場合には，送信先識別子と送信先識別子の間に，空白を入力しないでください。送信先識別子に＊＊を指定した場合は，引数不正エラーとなります。

送信先識別子を省略すると，すべての送信先識別子への送信処理が終了します。

-w

抽出側Datareplicatorのマスタプロセスが停止するまで待った後で，hdestopコマンドの処理を終了するときに指定します。

計画系切り替えで使用するDatareplicator停止シェルを使用するときのようにDatareplicator本体が完全に停止するのを待ってコマンドを終了させる必要がある場合に，このオプションを指定してください。

-wオプションなしのときは，hdestopコマンドはマスタプロセスに停止要求を送信完了すると終了します（マスタプロセスはコマンドと非同期に終了します）。

-wオプションありのときは，hdestopコマンドはマスタプロセスに停止要求を送信完了後，マスタプロセスの終了まで待ってから終了します（コマンド終了時には，マスタプロセスも終了しています）。

hdestopコマンドにオプションを複数付けるときに使える組み合わせを次に示します。

hdestopコマンド

のオプション

-t

-e

-s

-w

-t

×

○

○

○

-e

○

×

○

×

-s

○

○

×

×

-w

○

×

×

×

（凡例）

○：オプションを組み合わせて実行できます。

×：オプションを組み合わせて実行できません（エラーメッセージが出力されます）。

規則

抽出側Datareplicatorの終了方法には，抽出側HiRDBの正常終了に連動して自動的に終了する方法と，hdestopコマンドによって終了する方法の2種類があります。抽出側Datareplicatorの終了方法と終了モードとの関係を次の表に示します。

表7‒9　抽出側Datareplicatorの終了方法と終了モードとの関係

終了方法

終了モード

終了時の動作内容

抽出側HiRDBの正常終了に連動した終了

正常終了

次の条件をすべて満たした時点で，抽出側Datareplicatorが終了します。

抽出側HiRDBの正常終了を検知しました。

検知した正常終了の後に，抽出側HiRDBでのトランザクションが発生していません。

抽出プロセスが正常に稼働し，システムログファイルのすべての更新情報の，抽出情報キューファイルへの抽出が完了しています。

送信プロセスが正常に稼働し，抽出情報キューファイルのすべての更新情報の，反映側システムへの送信が完了している（送信遅延開始の場合は，抽出プロセスが抽出側HiRDBの正常終了を検知する前に，送信プロセスを開始しないと，抽出情報キューファイルの更新情報は送信されない）抽出側HiRDBの正常終了に連動して抽出側Datareplicatorを終了する場合には，抽出システム定義のsynctermオペランドをtrueに設定する必要があります。

hdestopコマンドの実行

強制終了

hdestopコマンドを実行した時点で実行中の抽出と送信が完了してから，抽出側Datareplicatorが終了します。

抽出システム定義のsynctermオペランドをtrueと設定している場合にhdestopコマンドを実行すると，抽出側Datareplicatorはhdestopコマンドに従い，強制終了モードで終了します。

hdestopコマンドは，抽出側Datareplicatorが稼働中のときだけ実行できます。抽出側Datareplicatorが稼働中以外のときにhdestopコマンドを実行すると，エラーになります。

hdestopコマンドを実行後，正常終了すると0が返されます。異常終了すると1が返されます。

注意

既に停止状態の抽出処理又は送信処理に対して停止要求があった場合，停止処理は実行されないで，稼働中の抽出処理又は送信処理に対してだけ停止処理が実行されます。なお，この場合hdestopコマンドは正常終了することとします（ただし，既に停止状態であった内容をエラー情報ファイルに出力します）。

抽出処理又は送信処理の個別停止を繰り返し実行した結果，すべての抽出処理及び送信処理が停止した場合は，抽出側Datareplicatorを停止します。

抽出システム定義のsendcontrolオペランドでsendmstを指定して，特定の送信先だけの個別停止をした場合，hdestopコマンドの受け付け時点で対象外の送信先に対する送信間隔が打ち切られ，送信処理を開始します。

抽出システム定義のnodecontrolオペランドでのserver指定時，抽出ノードマスタプロセスが稼働中でかつ抽出マスタプロセスが停止中の場合，hdestopコマンドはKFRB04411-Eメッセージを出力しエラー終了します。稼働中の抽出ノードマスタプロセスは停止しません。

hdestop_n（抽出側Datareplicatorの部分終了）

機能

抽出側Datareplicatorを部分終了します。

このコマンドの動作概要を次に示します。

-bオプション

停止するプロセス

抽出マスタプロセス

抽出ノードマスタプロセス

抽出プロセス

送信プロセス

指定省略

○※1※2

−

−

−

指定あり

−

○※1※3※4

○※4

○※4

注※1

プロセスが稼働中でない場合，コマンドはエラー終了します。

注※2

抽出マスタプロセス停止後，稼働中の抽出ノードマスタプロセスは，connection_retry_timeオペランドに指定された待ち時間の間，抽出マスタプロセスの再起動を待機します。指定時間経過しても抽出マスタプロセスとの通信が行えなかった場合，抽出ノードマスタプロセスは自動停止します。

注※3

全抽出ノードマスタプロセスが停止した後，稼働中の抽出マスタプロセスはconnection_accept_waittimeオペランドに指定された待ち時間の間，抽出ノードマスタプロセスの再起動を待機します。指定時間経過しても，どの抽出ノードマスタプロセスとも通信が行えなかった場合，抽出マスタプロセスは自動停止します。

注※4

停止するのは，-bオプションに指定したバックエンドサーバに対応した抽出ノードマスタプロセス及びその配下の抽出プロセスと送信プロセスです。その他のバックエンドサーバに対応したプロセスに対しては何もしません。

形式

hdestop_n  〔 -b サーバ名〔 -t sendterm 〕〔 -c initial｜continue 〕〕〔 -w 〕

オプション

-b サーバ名〔 -t sendterm 〕〔 -c initial｜continue 〕

抽出側Datareplicatorの抽出ノードマスタプロセスを停止対象とする場合に指定します。このオプションを省略した場合，抽出マスタプロセスが停止対象となります。

-b サーバ名

　　〜〈1〜8文字の識別子〉

停止対象とする抽出ノードマスタプロセスに対応するバックエンドサーバ名を指定します。

停止対象とする抽出マスタプロセス，又は抽出ノードマスタプロセスがない場合，hdestop_nコマンドはエラー終了します。

-t sendterm

強制的に送信処理を打ち切って停止するときに指定します。このオプションは，停止対象となる抽出ノードマスタプロセス配下の送信プロセスが稼働中である場合にだけ有効となります。

このオプションを省略した場合，送信間隔中に抽出情報キューファイルから読み込んだ更新情報の送信が終了してから停止します。

-c initial｜continue

次回の抽出側Datareplicator起動時に，現在コマンド要求によって稼働状態にある抽出，送信プロセスだけを起動する場合にこのオプションを指定して，停止します。

-cオプション指定による抽出，送信プロセスの動作については，hdestart_nコマンド（抽出側Datareplicatorの部分起動）の-cオプションを参照してください。

-w

停止対象のプロセスの停止後，hdestop_nコマンドの処理を終了するときに指定します。

計画系切り替えで使用するDatareplicator停止シェルを使用するときのように，Datareplicatorが完全に停止してからhdestop_nコマンドを終了させる場合に指定します。このオプションを指定した場合，hdestop_nコマンド終了時には停止対象のプロセスも終了しています。

このオプションを省略した場合，hdestop_nコマンドは停止対象のプロセスに停止を要求した直後に終了します（停止対象のプロセスは，hdestop_nコマンドとは非同期に終了します）。

規則

hdestop_nコマンドを実行して，正常終了すると0が返されます。異常終了すると1が返されます。

hdestop_nコマンドを実行する場合，抽出システム定義のnodecontrolオペランドにserverを設定する必要があります（ただし，正常実行できる場合もあります。詳細については，hdestart_nコマンド（抽出側Datareplicatorの部分起動）の規則を参照してください）。

-bオプションの指定値とhdestop_nコマンド実行後の動作を次の表に示します。

表7‒10　-bオプションの指定値とhdestop_nコマンド実行後の動作

コマンド実行マシン

-bオプション指定値

hdestop_nコマンド実行後の動作

システムマネジャユニット

現用

指定なし

抽出マスタプロセスだけを停止し，hdestop_nコマンドは正常終了します。

抽出対象HiRDBに存在しないサーバ名

エラー情報ファイルが見付からないため，hdestop_nコマンドはエラー終了します。

抽出対象HiRDBに存在するが，システムマネジャユニットには存在しないサーバ名

抽出対象HiRDBに存在し，かつシステムマネジャユニットに存在するサーバ名

該当する抽出ノードマスタプロセスだけを停止し，hdestop_nコマンドは正常終了します。

待機

指定なし

停止対象となる抽出マスタプロセス，又は抽出ノードマスタプロセスが存在しないため，hdestop_nコマンドはエラー終了します。

抽出対象HiRDBに存在しないサーバ名

エラー情報ファイルが見付からないため，hdestop_nコマンドはエラー終了します。

抽出対象HiRDBに存在するが，システムマネジャユニットには存在しないサーバ名

抽出対象HiRDBに存在し，かつシステムマネジャユニットに存在するサーバ名

エラー情報ファイルが見付からない，又は停止対象となるプロセスが存在しないためhdestop_nコマンドはエラー終了します。

非システムマネジャユニット

現用

指定なし

抽出システム定義ファイルが見付からないため，コマンドはエラー終了します。

抽出対象HiRDBに存在しないサーバ名

エラー情報ファイルが見付からないため，hdestop_nコマンドはエラー終了します。

抽出対象HiRDBに存在するが，システムマネジャユニットには存在しないサーバ名

抽出対象HiRDBに存在し，かつシステムマネジャユニットに存在するサーバ名

該当する抽出ノードマスタプロセスだけを停止し，hdestop_nコマンドは正常終了します。

待機

指定なし

抽出システム定義ファイルが見付からないため，コマンドはエラー終了します。

抽出対象HiRDBに存在しないサーバ名

エラー情報ファイルが見付からないため，hdestop_nコマンドはエラー終了します。

抽出対象HiRDBに存在するが，システムマネジャユニットには存在しないサーバ名

抽出対象HiRDBに存在し，かつシステムマネジャユニットに存在するサーバ名

エラー情報ファイルが見付からない，又は抽出ノードマスタプロセスが存在しないためhdestop_nコマンドはエラー終了します。

hdsccnvedt（文字コード変換用マッピングテーブルの編集）

機能

文字コード変換用マッピングテーブルを編集します。外字の変換方法を変更するときに使うコマンドです。

hdsccnvedtコマンドには，次の機能があります。

文字コード変換用マッピングテーブルの更新

文字コード変換用マッピングテーブルに定義されている外字の変換方法を変更します。

文字コード変換用マッピングテーブルの参照

文字コード変換用マッピングテーブルに定義されている外字の変換方法を出力します。この出力結果を利用して，文字コード変換用マッピングテーブルを更新できます。

外字マッピングファイルの移行

Datareplicator 05-02以前で作成した外字マッピングファイルの内容を，文字コード変換用マッピングテーブルに反映します。

形式

文字コード変換用マッピングテーブルの更新

hdsccnvedt　-w
　　　　　　-f　変換元文字コードセット
　　　　　　-t　変換先文字コードセット
　　　　　　-d　変換定義ファイル名

文字コード変換用マッピングテーブルの参照

hdsccnvedt　-r
　　　　　　-f　変換元文字コードセット
　　　　　　-t　変換先文字コードセット
　　　　　　-o　出力ファイル名
　　　　　　〔-s　出力開始コード〕
　　　　　　〔-e　出力終了コード〕

外字マッピングファイルの移行

hdsccnvedt　-c
　　　　　　-f　変換元文字コードセット
　　　　　　-t　変換先文字コードセット
　　　　　　-g　外字マッピングファイル名

オプション

-w

文字コード変換用マッピングテーブルを更新するときに指定します。

このオプションによって，文字コード変換用マッピングテーブル中の外字に相当する範囲の文字コードの対応を変更できます。

-r

文字コード変換用マッピングテーブルを参照するときに指定します。

-c

既存の外字マッピングファイルの定義内容を，文字コード変換用マッピングテーブルに移行するときに指定します。Datareplicator 05-02以前で作成した外字マッピングファイルの内容を，文字コード変換用マッピングテーブルに反映します。

-f　変換元文字コードセット

変換元の文字コードセットを次のニモニックで指定します。

eck78：EBCDIC/KEIS78

eck83：EBCDIC/KEIS83

ekk78：EBCDIK/KEIS78

ekk83：EBCDIK/KEIS83

sjis：JIS8/シフトJIS

euc：EUC

ucs2：UCS2※

注※　文字コードセットがUTF-8の場合は，UCS2コードセットを指定してください（UTF-8の場合，DatareplicatorのマッピングテーブルとしてはUCS2コードセットとして管理しています。UCS2からUTF-8へのエンコードは実際のコード変換時に実行します）。

-t　変換先文字コードセット

変換先の文字コードセットを次のニモニックで指定します。

ekk83：EBCDIK/KEIS83

sjis：JIS8/シフトJIS

euc：EUC

ucs2：UCS2※

注※　文字コードセットがUTF-8の場合は，UCS2コードセットを指定してください（UTF-8の場合，DatareplicatorのマッピングテーブルとしてはUCS2コードセットとして管理しています。UCS2からUTF-8へのエンコードは実際のコード変換時に実行します）。

-fオプションと-tオプションで指定できる文字コードセットの組み合わせを次に示します。

-fオプション

-tオプション

eck78

eck83

ekk78

ekk83

sjis

euc

ucs2

eck78

×

×

×

×

○

○

○

eck83

×

×

×

×

○

○

○

ekk78

×

×

×

×

○

○

○

ekk83

×

×

×

×

○

○

○

sjis

○

○

○

○

×

○

○

euc

○

○

○

○

○

×

○

ucs2

×

×

×

×

○

○

×

（凡例）

○：指定できます。

×：指定できません（指定した場合は，KFRB04104-Eメッセージが出力されます）。

-d　変換定義ファイル名

　　〜〈1〜127バイトのパス名〉

文字コード変換用マッピングテーブルの更新内容を定義した変換定義ファイル名を，絶対パス名又は相対パス名で指定します。相対パス名で指定する場合は，カレントディレクトリからの相対パスとして認識されます。

変換定義ファイルの定義内容については，「変換定義ファイルの形式」を参照してください。

-o　出力ファイル名

　　〜〈1〜127バイトのパス名〉

文字コード変換用マッピングテーブルの参照結果を出力するファイル名を，絶対パス名又は相対パス名で指定します。相対パス名で指定する場合は，カレントディレクトリからの相対パスとして認識されます。

文字コード変換用マッピングテーブルの参照結果は，変換定義ファイルの定義フォーマットと同じ形式で，変換元文字コードの昇順に出力ファイルに対して出力します。

出力対象は変換先コードが定義されているコードだけとし，変換先が定義されていないコードについては出力されません。

-s　出力開始コード

-rオプションを指定したときだけ指定できるオプションで，参照を開始する変換元文字コードを16進数値文字列で指定します。

このオプションを省略した場合は，文字コード変換用マッピングテーブルの先頭から参照を開始します。

出力開始コードは，次の規則に従って指定してください。

1バイトコードは2文字，2バイトコードは4文字，3バイトコードは6文字（変換元文字コードセットがEUC，又はEUC-HJの場合だけ）で指定してください。それ以外の文字数の場合はエラーになります。

変換元文字コードセットがEUC，又はEUC-HJの3バイトコードを指定するときは，先頭を必ず8fにしてください。それ以外の文字を指定した場合はエラーになります。

-eオプションで指定した出力終了コードよりも小さい値を指定してください。出力終了コードよりも大きい値を指定した場合はエラーになります。

-e　出力終了コード

-rオプションを指定したときだけ指定できるオプションで，参照を終了する変換元文字コードを16進数値文字列で指定します。

このオプションを省略した場合は，文字コード変換用マッピングテーブルの終端まで参照します。

出力終了コードは，次の規則に従って指定してください。

1バイトコードは2文字，2バイトコードは4文字，3バイトコードは6文字（変換元文字コードセットがEUCの場合だけ）で指定してください。それ以外の文字数を指定した場合はエラーになります。

3バイトコードを指定するときは，先頭を必ず8fにしてください。それ以外の文字を指定した場合はエラーになります。

-sオプションで指定した出力開始コードよりも大きい値を指定してください。出力開始コードよりも小さい値を指定した場合はエラーになります。

-g　外字マッピングファイル名

　　〜〈1〜127バイトのパス名〉

移行対象とする外字マッピングファイル名を絶対パス名又は相対パス名で指定します。相対パス名で指定する場合は，カレントディレクトリからの相対パスとして認識されます。

変換定義ファイルの形式

変換定義ファイルには，文字コード変換用マッピングテーブル中の更新したい変換元文字コードと変換先文字コードを次の形式で定義します。

変換元文字コード，変換先文字コード

変換定義ファイルは，次の規則に従って指定してください。

1行に1エントリで定義してください。

変換元文字コード及び変換先文字コードは，16進数値文字列（a〜fについては，大文字と小文字のどちらでも指定できます）で指定してください。

＃以降はコメントとみなされます。変換の定義の後にコメントを書く場合は，定義と＃の間に一つ以上の空白文字，又はタブを入れる必要があります。

文字コードの指定は，1バイトコードは2文字，2バイトコードは4文字，3バイトコードは6文字（変換元文字コードセットがEUC，又はEUC-HJの場合だけ）で指定してください。それ以外の文字数を指定した場合はエラーになります。

3バイトコードを指定するときは，先頭を必ず8fにしてください。それ以外の文字を指定した場合はエラーになります。

変換先文字コードの指定以降に出現する最初の空白文字以降は無視されます。

各コードの前後にある空白文字及びタブは無視されます。

規則

指定できる外字の範囲は，次のとおりです。

KEISコード：第1バイトが41〜A0，第2バイトがA1〜FE

シフトJISコード：第1バイトがF0〜FC，第2バイトが40〜FC（ただし，7Fを除く）

EUC：第1バイトが8F，第2バイトがA1〜FE，第3バイトがA1〜FE

UCS2：第1バイトがE0〜F8，第2バイトが00〜FF

このコマンドは，スーパユーザで実行してください。

同じオプションを複数指定した場合は，オプション指定エラーになります。

変換元と変換先に同じ文字コードセットを指定した場合はエラーになり，文字コード変換用マッピングテーブルは更新されません。

コマンドの実行途中でエラーが発生した場合は，文字コード変換用マッピングテーブルは更新されません。

文字コード変換用マッピングテーブルが更新された場合，更新後の文字コード変換用マッピングテーブルは，ユーザ作成の文字コード変換用マッピングテーブルとして，インストールディレクトリ/lib/usermapに格納されます。文字コード変換用マッピングテーブルは削除しないでください。インストールディレクトリ/lib/usermap下に文字コード変換用マッピングテーブルがない場合には，Datareplicatorは文字コードの変換規則に従って外字コードも変換します。Datareplicatorの文字コードの変換規則については，「4.3.5　文字コードの対応の設計」を参照してください。

データ連動の開始後に，文字コード変換用マッピングテーブルを更新した場合，更新によってマッピングキーの文字コードの変換結果が異なるようなときには，反映処理が正常に実行できなくなります。このため，データ連動開始後に文字コード変換用マッピングテーブルを更新する場合には，十分な注意が必要です。

外字マッピングファイルからの移行時（-cオプション）に指定できる変換元及び変換先文字コードセットの組み合わせを次の表に示します。これ以外の組み合わせを指定した場合はエラーになります。

表7‒11　外字マッピングファイルからの移行時（-cオプション）に指定できる変換元及び変換先文字コードセットの組み合わせ

変換元文字コードセット

変換先文字コードセット

EBCDIC/KEIS78

EBCDIC/KEIS83

EBCDIK/KEIS78

EBCDIK/KEIS83

JIS8/シフトJIS

JIS8/シフトJIS

EBCDIC/KEIS78

EBCDIC/KEIS83

EBCDIK/KEIS78

EBCDIK/KEIS83

EUC

EUC

JIS8/シフトJIS

hdschgstatus（反映側Datareplicatorの状態変更）

機能

反映情報キューファイルの最大使用率を変更します。このコマンドで変更した情報は，反映側Datareplicatorを停止，又は起動しても保持されます。

形式

hdschgstatus　-d データ連動識別子
　　　　　　-c reset　-k max_ratio

オプション

-d　データ連動識別子

変更対象のデータ連動識別子を指定します。

-c　reset

-kで指定した情報をリセットするときに指定します。

-k　max_ratio

反映情報キューファイルの最大使用率を変更するときに指定します。

規則

hdschgstatusコマンドを実行後，正常終了すると0が返されます。異常終了すると1が返されます。

注意

hdschgstatusコマンドは，反映側Datareplicatorが稼働中のときだけ実行できます。停止中に実行するとエラーになります。

hdsemergencystop（反映側Datareplicatorの強制終了）

機能

反映側Datareplicatorの状態に関係なく，反映側Datareplicatorの全プロセスを強制終了するコマンドです。

hdsemergencystopコマンドは，hdsstop -t forceコマンドで反映側Datareplicatorを停止できなかった場合に使用してください。

Windows版Datareplicatorだけで使用できるコマンドです。UNIX版Datareplicatorでは使用できません。

形式

hdsemergencystop

規則

hdsemergencystopコマンドを実行後，正常終了すると，0が返されます。異常終了すると，1が返されます。

hdsemergencystopコマンドが異常終了した場合は，再度hdsemergencystopコマンドを実行してください。数回実行しても異常終了する場合は，OSがコマンドを受け付けられない状況になっていると考えられます。この場合は，OSを再起動してください。

hdsfcopy（反映側現用ファイルの複写）

機能

反映側システムのファイルの二重化で障害が発生して一方の物理ファイルが使用できない状態（HOLD状態）になった場合，正常なファイルを障害の発生したファイルに複写するコマンドです。

これによって，障害が発生したファイルが使用可能な状態（ACTIVE状態）に回復します。

形式

hdsfcopy　-f 複写元物理ファイル名 -t 複写先物理ファイル名

オプション

-f　複写元物理ファイル名

複写元の（正常な）物理ファイル名を絶対パスで指定します。

-t　複写先物理ファイル名

複写先の（障害の発生した）物理ファイル名を絶対パスで指定します。

規則

現用ファイル複写コマンドは，回復対象のファイルが存在するノード上で実行します。

現用ファイル複写コマンドは，Datareplicatorが停止している時に実行可能です。

複写元物理ファイル名，又は複写先物理ファイル名に二重化定義で正しく定義されていない場合，コマンドエラーになります。

複写元の物理ファイルの状態がActive状態でない場合，コマンドエラーになります※。

複写先の物理ファイルの状態がHold状態でない場合，コマンドエラーとなります※。

注※

物理ファイルの状態は，反映側二重化ファイルの状態表示コマンド（hdsfstate）で確認できます。詳細については，hdsfstateコマンドを参照してください。

複写するファイルをラージファイルとして運用している場合，コマンドの実行時間が長くなることがあります。詳細については，「6.11.2　ラージファイル運用時のコマンド実行時間の見積もり」を参照してください。

hdsfmkfs（Datareplicatorファイルシステム領域の初期化）

機能

Datareplicatorファイルシステム領域を初期化します。

Datareplicatorファイルシステム領域は，UNIX版Datareplicatorで使えます。Windows版Datareplicatorではこのコマンドは使えません。

Datareplicatorで使ったキャラクタ型スペシャルファイルを再初期化するときは，再初期化するかどうかを確認するメッセージが表示されます。この確認メッセージに「Y」を入力すると，Datareplicatorファイルシステム領域が再初期化されます。「Y」以外を入力すると，コマンド処理は中止されます。初期化していないキャラクタ型スペシャルファイルを指定してコマンドを実行すると，確認メッセージを表示しないで初期化します。

形式

hdsfmkfs  -l 最大ファイル数　-f キャラクタ型スペシャルファイル名
　　　　　〔 -n　Datareplicatorファイルシステム領域サイズ〕※
　　　　　〔 -q　resp｜noresp 〕

注※

このオプションは，HP-UXの場合だけ省略できます。

オプション

-l 最大ファイル数

　　〜〈符号なし整数〉((1〜255))

Datareplicatorファイルシステム領域に格納するファイル数の上限を設定します。

-f キャラクタ型スペシャルファイル名

　　〜〈パス名〉

初期化するキャラクタ型スペシャルファイル名を，パス名で設定します。ここに指定したパス名が，Datareplicatorファイルシステム領域名になります。

Datareplicatorファイルシステム領域として使えるファイルサイズは，キャラクタ型スペシャルファイルのファイルサイズに依存します。

-n Datareplicatorファイルシステム領域サイズ

　　〜〈符号なし整数〉((1〜1048575))（単位：MB）

Datareplicatorファイルシステム領域として割り当てる容量を，MB単位で指定します。-fオプションに指定したキャラクタ型スペシャルファイルの容量よりも大きい値を指定すると，KFRB04001-E （errno＝28：diskに空きがない）でエラーになって，処理が中断されます。

このオプションは，HP-UXの場合にだけ省略できます。HP-UXの場合にこのオプションを省略すると，-fオプションで指定したキャラクタ型スペシャルファイルの全容量が仮定されます。

なお，このオプションに2048（2GB）以上を指定する場合は，Datareplicatorファイルシステム領域を作成するファイルシステムがラージファイルに対応している必要があります。ラージファイルの運用については，「6.11　ラージファイルの運用」を参照してください。

-q　resp｜noresp

hdsfmkfsコマンドの動作を指定します。

resp

確認メッセージを出力します。

noresp

確認メッセージを出力しません。確認メッセージに「Y」の入力を仮定して動作します。

規則

Datareplicatorファイルシステム領域の状態とhdsfmkfsコマンドのオプションの関係を次に示します。

Datareplicatorファイルシステム領域の状態

hdsfmkfsコマンドのオプションの指定

なし

-q resp

-q noresp

未初期化状態

A

A

A

初期化状態

A

A

A

使用状態（停止中）

B

B

A

使用状態（稼働中）

C

C

C

A：確認メッセージを出力しないで，初期化処理を続けます。

B：確認メッセージKFRB04809-Qが出力されて，「Y」を入力すると初期化処理を続けます。

C：KFRB04807-Eが出力されて，初期化処理が中断されます。

hdsfmkfsコマンドを実行して，正常終了すると0が返されます。異常終了すると1が返されます。

Datareplicatorファイルシステム領域が次に示す状態のときは，hdsfmkfsコマンドの処理が中止されます。

領域が初期化されていないことを示すメッセージが出力される理由：

指定したキャラクタ型スペシャルファイルが割り当てられていません。

キャラクタ型スペシャルファイル以外のファイルを指定しています。

Datareplicatorを実行したユーザに，キャラクタ型スペシャルファイルへのread/write権限がありません。

領域が使用中であることを示すメッセージが出力される理由：

Datareplicatorの実行中にhdsfmkfsコマンドを実行しています。

ファイルアクセスエラーのメッセージが出力される理由：

Datareplicatorファイルシステム領域のディスクに障害が起こりました。

hdsfstate（反映側二重化ファイルの状態表示）

機能

反映側システムの二重化したファイル群（物理ファイル）の状態を表示するコマンドです。

形式

hdsfstate　〔-f 論理ファイル名〕

オプション

-f 論理ファイル名

状態を表示する論理ファイル名を絶対パスで指定します。

このオペランドを省略した場合，コマンドを実行したサーバマシン上のすべての二重化ファイルに関する状態を表示します。

出力形式

hdsfstateコマンドで抽出情報キューファイルの状態を出力する形式を次に示します。

論理ファイル名を示します。

物理ファイル状態情報を示します。

sys：物理ファイルの系です。

A系の場合a，B系の場合はbが表示されます。

出力

説明

a

A系ファイル

b

B系ファイル

status：物理ファイルの状態です。1列目の表示から状態を判断します。

出力

説明

a

現用使用状態（ACTIVE）

h

障害発生状態（HOLD）

*

状態を取得できません。

type：物理ファイルの種別コードです。

出力

説明

rmt

反映マスタステータスファイル

rst

反映ステータスファイル

rqu

反映情報キューファイル

---

上記以外のファイル

***

ファイル種別を取得できません。

Physical file name：物理ファイル名です。

出力された論理ファイル情報の件数を示します。

hdsfstatfs（Datareplicatorファイルシステム領域の状態の表示）

機能

Datareplicatorファイルシステム領域の状態を表示します。

Datareplicatorファイルシステム領域は，UNIX版Datareplicatorで使えます。Windows版Datareplicatorではこのコマンドは使えません。

hdsfstatfsコマンドは，Datareplicatorが起動していても起動していなくても実行できます。ただし，Datareplicatorファイルシステム領域の初期化の実行中にコマンドを実行すると，コマンドを入力した時点の領域の状態がそのまま表示されます。

形式

hdsfstatfs  -f Datareplicatorファイルシステム領域名

オプション

-f Datareplicatorファイルシステム領域名

　　〜〈パス名〉

状態を表示するDatareplicatorファイルシステム領域名を指定します。

規則

hdsfstatfsコマンドを実行して，正常終了すると0が返されます。異常終了すると1が返されます。

Datareplicatorファイルシステム領域が次に示す状態のときは，hdsfstatfsコマンドの処理が中止されます。

領域が初期化されていないことを示すメッセージが出力される理由：

Datareplicatorファイルシステム領域が初期化されていません。

領域が見付からないことを示すメッセージが出力される理由：

コマンドに指定したDatareplicatorファイルシステム領域がありません。

ファイルアクセスエラーのメッセージが出力される理由：

Datareplicatorファイルシステム領域のディスクに障害が起こりました。

出力形式

コマンドの実行結果は，標準出力に出力されます。出力形式を次に示します。

（凡例）

file system area

Datareplicatorファイルシステム領域名が表示されます。

status

Datareplicatorファイルシステム領域の状態が表示されます。

　　init：hdsfmkfsコマンドで初期化した状態

　　used：Datareplicatorが使った状態

　　error：hdsfmkfsコマンドで初期化中に障害が起こった状態

initialize time

hdsfmkfsコマンドで初期化した時刻が表示されます。

Datareplicator directory

使ったDatareplicator運用ディレクトリ名が表示されます。

Datareplicator type

Datareplicatorの種類が表示されます。

　　hde：抽出側Datareplicator

　　hds：反映側Datareplicator

area capacity

Datareplicatorファイルシステム領域の総容量が表示されます（単位：キロバイト）。

remain area capacity

Datareplicatorファイルシステム領域の未使用領域の容量が表示されます（単位：キロバイト）。

sector size

Datareplicatorファイルシステム領域のセクタ長が表示されます（単位：キロバイト）。

available file count

hdsfmkfsコマンドに指定したシステムファイルの上限が表示されます。

used file count

使用中のシステムファイルの数が表示されます。

［ nn］file name = aa...aa：

nn：Datareplicatorファイルシステム領域内でのシステムファイルの位置が表示されます。

aa...aa：システムファイル名が表示されます。

file kind = bb...bb file kind = cc...cc［KB］

bb...bb：システムファイル種別が表示されます。

　　DS_STATS：ステータスファイル

　　DS_HDEFL：HiRDB連絡ファイル

　　DS_QUEUE：キューファイル

cc...cc：システムファイル容量が表示されます（単位：キロバイト）。

hdsinfoget（反映側障害情報の取得）

機能

反映側Datareplicatorで障害が発生した場合，障害の原因を調査するために定義情報，及び障害情報を取得します。

UNIX版Datareplicatorだけで使用できるコマンドです。Windows版Datareplicatorでは使用できません。

このコマンドはDatareplicator管理者が実行してください。

形式

hdsinfoget　〔 -n　反映側Datareplicator識別子 〕
　　　　　　　 -e　初期情報出力先ディレクトリ

オプション

-n 反映側Datareplicator識別子

取得対象とする反映側Datareplicator識別子を指定します。

このオプションを省略した場合，サーバマシン上のすべての反映側Datareplicator識別子が取得対象となります。

-e 初期情報出力先ディレクトリ

初期情報ファイル（障害原因の切り分けに必要な情報をまとめたファイル）を出力する既存のディレクトリ名を絶対パスで指定します。

指定したディレクトリが存在しない，又は書き込み権限がない場合は，エラーメッセージを出力して処理を打ち切ります。

初期情報出力先ディレクトリには，初期情報ファイルと取得処理結果ログが出力されます。初期情報ファイルはアーカイブファイルであり，複数のファイルが格納されています。それぞれのファイル名を次に示します。

出力ファイル

ファイル名

初期情報ファイル

hdsinfoget_<ホスト名※1>_init_<年月日時分秒※2>.tar.gz

取得処理結果ログ

hdsinfoget_comlog_<ホスト名※1>_<年月日時分秒※2>

注※1

ホスト名の長さが32バイト以上の場合，先頭から32バイト分の文字を使用します。

注※2

年月日時分秒は「YYYYMMDDhhmmss」（YYYY：西暦年，MM：月，DD：日，hh：時，mm：分，ss：秒）です。

初期情報ファイルに取得される情報を次に示します。

分類

取得する情報

取得の有無

定義情報

Datareplicator定義ファイル

反映システム運用ディレクトリパス情報

○

反映システム定義ファイル

○

反映環境定義ファイル

○

反映定義ファイル

○

更新情報定義ファイル

×

二重化定義ファイル

○

反映抑止対象リストファイル

○

障害情報

Datareplicator運用ファイル

反映情報キューファイル

×

反映ステータスファイル

△

反映マスタステータスファイル

△

未反映情報ファイル

○

反映エラー情報ファイル

○

反映トレースファイル

○

コマンドログファイル

○※

SAMファイル

×

抽出対象外データ格納ファイル

×

二重化制御ファイル

○

UXPLログファイル

×

Datareplicator運用情報

Datareplicatorバージョン情報

○

hdsstate実行結果

○

hdsfstate実行結果

○

hdsfstatfsコマンド実行結果

○

データ連動対象の表，インデックス定義

×

OS情報

反映側Datareplicator運用ディレクトリ下のファイルリスト

○

Datareplicatorインストールディレクトリ下のファイルリスト

○

プロセスリスト

○

ipcs -aコマンド実行結果

○

netstat -nコマンド実行結果

○

hostsファイル

○

servicesファイル

○

inetd情報

○

syslogファイル

○

（凡例）

○：この情報を取得します。

△：UNIXのキャラクタ型スペシャルファイルである場合は，取得しません。レギュラーファイルの場合だけ取得します。

×：この情報を取得しません。

注※

環境変数hds_command_log_fileの指定によって任意のファイル名が付与されている場合は，この情報を取得しません。

規則

反映側Datareplicator起動時のファイル格納場所を基に情報を取得します。そのため，反映側Datareplicatorが正常に起動していない環境では，このコマンドで情報を取得できません。なお，このコマンド実行時に反映側Datareplicatorが起動している必要はありません。

コマンドを実行するユーザにアクセス権限がないファイルは取得できません。KFRB09275-Wメッセージを出力して，取得はスキップされます。

コマンドの結果は，コマンド実行時のリターンコード，又は取得処理結果ログ中のメッセージで確認できます。リターンコードの意味と対処方法を次に示します。

リターンコード

終了状態

意味と対処方法

0

正常終了

コマンドは正常に終了しました。

コンソールや取得処理結果ログに警告メッセージが出力されている場合，一部の情報が取得できていないおそれがあります。メッセージを参照して，個別に取得してください。

8

異常終了

コマンドは異常終了しました。

コンソールや取得処理結果ログに出力されたエラーメッセージを参照して，エラーの原因を取り除いてから，コマンドを再度実行するか，個別に取得してください。

12

割り込み（シグナル発生）による終了

割り込み（シグナル発生）によって処理を打ち切りました。

hdsrefinfm（更新情報内容の確認）

機能

反映情報ステータスファイルから，各更新情報を抽出して，解析結果出力ファイルに出力するコマンドです。次の目的で使用します。

反映抑止対象リストファイル中に記述した更新情報識別子が，反映情報キューファイル中に存在するかを確認するために使用します。

反映済みの更新情報，又は未反映の更新情報の内容を確認するために使用します。

形式

hdsrefinfm　-f　反映ステータスファイル名
　　｛-l　9　｜　-m　trn〔 -t　反映済みトランザクション件数，未反映トランザクション件数 〕｝
　　　〔 -g　反映グループ名　｜　-c 〕
　　　-p　解析結果出力ファイル名〔 -k　出力ファイルの最大値 〕

オプション

抽出対象を指定するオプション

-f 反映ステータスファイル名

情報の抽出対象である反映ステータスファイル名を絶対パスで指定します。

更新情報の出力内容を指定するオプション

-l　9

「出力形式1」に示す形式で出力します。

-m　trn

「出力形式2」に示す形式で出力します。

-t　反映済みトランザクション件数，未反映トランザクション件数

　　〜〈英数字〉((0〜999999999,all))《1,1》

-m trnオプションを指定する場合に，出力する更新情報を抽出側のトランザクション件数で指定します。反映済みトランザクションの件数と，未反映トランザクションの件数を，コンマ（,）で区切って指定してください。全件出力する場合は，allを指定します。

更新情報出力の基点を指定するオプション

-g　反映グループ名

更新情報出力の基点を，指定した反映グループの開始位置からに設定します。反映グループ名を絶対パスで指定してください。

-c

更新情報出力の基点を，反映プロセスの開始位置からに設定します。

これらのオプションを省略した場合は，カレントの反映プロセス実行位置を基点とします。

解析結果出力に関するオプション

-p 解析結果出力ファイル名

結果を出力するファイル名を絶対パスで指定します。

-k 出力ファイルの最大値

　　〜〈符号なし整数〉((0〜1048576))《1024》（単位：KB）

解析結果出力ファイルの最大値を指定します。0を指定すると，解析結果出力ファイルの最大値は制限されません。

なお，解析結果出力ファイルは，このオプションの指定値よりも1KB程度大きくなる場合があるため，注意してください。

出力形式1

hdsrefinfmコマンドの出力形式（-l 9オプション指定時）を次に示します。

解析結果出力ファイルの反映情報キューファイル解析結果の項目「Extract-id」に更新情報識別子が，「Additional Transaction information」に抽出トランザクション情報が表示されます。

なお，「Extract-id」及び「Additional Transaction information」以外の項目については保守情報であり内容については保証しません。

出力形式2

hdsrefinfmコマンドの出力形式（-m trnオプション指定時）を次に示します。

解析結果出力ファイルの反映情報キューファイル解析結果の項目「Extract-id」に更新情報識別子が，「Additional Transaction information」に抽出トランザクション情報が表示されます。

なお，「Extract-id」及び「Additional Transaction information」以外の項目については保守情報であり内容については保証しません。

注意

hdsrefinfmコマンド実行環境の文字コードと抽出システム定義のdblocaleオペランドに指定した文字コードが異なる場合は，環境変数HDS_RFI_ELANGを指定してください。

hdsrefinfmコマンド実行環境の文字コードと反映システム定義のdblocaleオペランドに指定した文字コードが異なる場合は，環境変数HDS_RFI_PLANGを指定してください。

hdsrfctl（反映処理の制御）

機能

hdsrfctlコマンドには，次の機能があります。

反映処理の再開始

停止中の反映処理を，反映方式を指定して再開始できます。hdsrfctlコマンドを実行すると，直ちに反映処理が再開始されます。

反映処理の停止

受信処理は稼働したままで，反映処理だけを停止できます。反映処理の停止タイミングは，指定するオプションによって異なります。

反映方式の変更

稼働中の反映処理の反映方式を変更する場合は，次の手順で変更してください。

反映処理を停止します。

トランザクション単位反映方式と表単位反映方式のどちらかを指定して，反映処理を再開始します。

反映処理のコミット間隔の変更

稼働中の反映処理のコミット間隔を変更します。停止中の反映処理に対しては，コミット間隔を指定して再開始します。

形式1

hdsrfctl　-d　データ連動識別子　-m｛ trn｜tbl｜spd｜immediate ｝
　　　〔 -c　反映処理コミット間隔〕

形式2

hdsrfctl　-g　同期反映グループ名
　　　　-m｛ start｜immediate ｝

オプション（形式1）

-d　データ連動識別子

制御の対象とする反映処理に対応する抽出側システムのデータ連動識別子を指定します。データ連動識別子に＊＊を指定した場合は，引数不正エラーとなります。

抽出側DBがHiRDBの場合のデータ連動識別子については，「5.2　抽出システム定義」を参照してください。抽出側DBがメインフレーム側DBの場合のデータ連動識別子については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。

-m｛ trn｜tbl｜spd｜immediate ｝

trn

トランザクション単位反映方式で反映処理を実行します。

tbl

表単位反映方式（表単位分割方式，キーレンジ単位分割方式，ハッシュ分割方式）で反映処理を実行します。

spd

コマンドを実行した後に，抽出側システムからの何らかのイベントを反映処理で検知した時点で，反映処理を停止します。

immediate

コマンドを実行したときに処理中の反映処理が終了した時点で，反映処理を停止します。コマンドを実行したときに受信中の更新情報がある場合には，反映情報キューファイルへの格納が完了した時点で停止します。

-c　反映処理コミット間隔

　　〜〈符号なし整数〉《反映環境定義のcmtintvlオペランドの指定値》((1〜32767))

制御の対象とする反映処理が，反映側HiRDBに対してコミットを発行する間隔を指定します。ここで指定した値は，hdsrfctlコマンドを実行した後に開始される反映処理から有効になります。hdsstopコマンドを実行，又はhdsrfctlコマンドを再実行した場合には，-cオプションで前回指定した値は無効になります。

-cオプションを指定したhdsrfctlコマンドを実行して，反映処理を再開始中又はコミット間隔変更中にエラーになった場合には，指定したコミット間隔は無効になります。

オプション（形式2）

-g　同期反映グループ名

制御の対象とする同期反映グループを指定します。

-m｛ start｜immediate ｝

start

同期反映グループを起動します。ただし，前回終了時に同期反映グループを解除した状態で起動した場合は，前回と同様に解除した状態で起動します。

immediate

反映処理を停止します。停止方法を次に示します。

・トランザクションの処理中に同期イベントを検知した場合，トランザクションをCOMMITして反映処理を停止します。

・トランザクションの処理中に反映情報キューファイルの終端を検知した場合，トランザクションをロールバックして反映処理を停止します。

・処理中のトランザクションがない場合は即時停止します。

規則

hdsrfctlコマンドは，特定のデータ連動識別子に対する反映処理を対象とするコマンドです。複数のデータ連動識別子に対して反映処理を制御する場合は，データ連動識別子ごとにhdsrfctlコマンドを実行する必要があります。

hdsrfctlコマンドは，データ連動識別子を指定して抽出側システムごとに実行します。

hdsrfctlコマンドで反映処理の方式を変更する前には，hdsrfctl -m spdコマンドで，いったんイベント終了モードで反映処理を終了する必要があります。

反映側Datareplicatorはイベントでの要求よりも，hdsrfctlコマンドでの要求を優先します。例えば，反映処理の方式の変更を要求したイベントを実行しても，hdsrfctlコマンドで反映処理の停止を要求した場合，コマンドに従って反映処理を停止します。

hdsrfctlコマンドを実行すると，反映側Datareplicatorはイベント待ち状態になります。このイベント待ち状態のときにhdsrfctlコマンドを再実行すると，後で実行したhdsrfctlコマンドをイベント待ち状態の対象とします。

hdsstopコマンドを実行して反映側Datareplicatorが停止処理中のときは，hdsrfctlコマンドを実行するとコマンドエラーになります。

hdsrfctlコマンドを実行してイベント待ち状態のとき，反映処理が異常終了した場合，イベント待ち状態のhdsrfctlコマンドは取り消されます。

遅延時間（breaktimeオペランド）を指定して，反映処理を遅延開始している場合には，hdsrfctl -m spdコマンドを実行すると，指定時間後に反映処理を開始しないように遅延時間を無効とし，遅延開始を取り消すことができます。

表単位反映モードで反映処理を稼働しているときに一部の反映グループだけがエラーで停止している場合には，エラー停止している一部の反映グループだけを再開始できません。一部の反映グループだけがエラーで停止しているときの運用方法については，「6.7.1　反映処理の運用」を参照してください。

hdsrfctlコマンドの -mオプションでspd又はimmediateを指定している場合，-cオプションでコミット間隔を指定してもコミット間隔は無視されます。

hdsstopコマンド又はhdsrfctlを複数回実行した場合の動作は，コマンドに指定しているオプションによって異なります。hdsstopコマンド又はhdsrfctlを複数回実行した場合の動作については，hdsstopコマンドの文法説明の「表7-16　hdsstopコマンド又はhdsrfctlコマンドを複数回実行した場合の動作」を参照してください。

hdsrfctlコマンドの戻り値，終了区分，及びその要因について次の表に示します。

戻り値

区分

要因

0

正常終了

−

1

異常終了

主な要因は次のとおりです。

引数不正

コマンド実行環境不正（環境変数不正，定義ファイル不正など）

システムコールエラー

反映側Datareplicator未起動

11

コマンド受け付け不可

反映処理が稼働済みです。

12

反映処理の開始要求に対する応答がありません。

hdssamqin（SAMファイルからの更新情報の抽出）

機能

SAMファイルを使う抽出側DB（PDMII E2，RDB1 E2）の場合に，転送されてきたSAMファイルの更新情報を反映情報キューファイルに蓄積します。蓄積した更新情報は，Datareplicatorの反映処理でHiRDBに反映されます。

形式

hdssamqin　-d　データ連動識別子　-f　入力SAMファイル名
　　　　　　-n　更新情報定義ファイル名〔 -l　更新情報編集バッファ長〕
　　　　　〔 -c 〕〔 -o 〕

オプション

-d　データ連動識別子

データ連動識別子を指定します。同時に実行する更新情報入力プロセスや受信プロセスと重複しないように指定してください。データ連動識別子に＊＊を指定した場合は，引数不正エラーとなります。

-f　入力SAMファイル名

　　〜〈絶対パス名〉

入力するSAMファイルを指定します。抽出側DBからバイナリモードで転送したSAMファイルを指定してください。ファイル名だけを指定すると，ファイルの場所はコマンドを実行したカレントディレクトリが仮定されます。

-n　更新情報定義ファイル名

　　〜〈絶対パス名〉

データ抽出のための更新情報定義を記述したファイル名を指定します。ファイル名だけを指定すると，ファイルの場所はコマンドを実行したカレントディレクトリが仮定されます。

-nオプションは，PDMII E2の場合にだけ指定できます。RDB1 E2の場合は更新情報定義ファイルを作成する必要がないので，-nオプションは指定できません。

-l　更新情報編集バッファ長

　　〜〈符号なし整数〉((1〜2097151))《300》（単位：KB）

PDMII E2から抽出した更新情報を編集するバッファのサイズを指定します。

-lオプションは，PDMII E2から抽出されたSAMファイルにだけ有効で，RDB1 E2から抽出したSAMファイルには無効です。

-c

前回のコマンド実行時に処理したSAMファイルの情報を無視して処理を続けるときに指定します。前回のhdssamqinコマンドの実行が正常終了したか異常終了したかに関係なく，コマンドに指定したSAMファイルを処理します。

-o

前回のコマンド実行時に障害が起こった場合に，前回の続きから処理を再開始するときに指定します。

規則

hdssamqinコマンドを実行して，正常終了すると0が返されます。異常終了すると1が返されます。

注意

SAMファイルの入力処理が異常終了して，入力ファイルの処理がすべて終了していない場合は，Datareplicatorの初期起動コマンド（hdsstart -i）は実行しないでください。初期起動すると，SAMファイル入力の同期点の情報がなくなって正しくデータ連動できなくなります。万一初期起動した場合は，HiRDBの反映対象表を再作成してからhdssamqinコマンドを実行してください。

hdsshmclean（反映側Datareplicatorの共用リソースの削除）

機能

反映側Datareplicatorが異常終了した場合に，反映側Datareplicatorの共用リソース（プロセス，共用メモリ，又はセマフォ）が残っているとき，残っている共用リソースを削除します。このコマンドはUNIX版限定のコマンドです。このコマンドはDatareplicator管理者が実行してください。

形式

hdsshmclean　〔 -l clean〔 -q｛resp｜noresp｝〕〔 -w 〕〕

オプション

-l clean

共用リソースを削除する場合に指定します。このオプションを指定しない場合は，残っている共用リソースの表示だけ行います。

-q｛resp｜noresp｝

共用リソースを削除する前に，削除してよいかを確認するKFRB04331-Qメッセージを出力するかどうかを指定します。

resp

KFRB04331-Qメッセージを出力します。yを入力した場合だけ共用リソースを削除します。

noresp

KFRB04331-Qメッセージを出力しないで，共用リソースを削除します。

-w

共用リソースの削除が完了するまで，このコマンドの終了を待ち合わせる場合に指定します。このオプションを指定しない場合，コマンドが終了した時点で共用リソースの削除も完了しているかは保証できません。

出力形式

出力情報の説明

番号

出力情報

備考

1

反映マスタプロセス管理リソースヘッダ

−

2

反映側プロセス間連絡用共用メモリID

−

3

反映側プロセス間排他用セマフォID

−

4

反映マスタプロセスのプロセスID

−

5

稼働トレース収集プロセスのプロセスID

−

6

通信マスタプロセスのプロセスID（TCP/IP）

−

7

通信マスタプロセスのプロセスID（OSI）

−

8

同期反映グループリソースヘッダ

反映システム定義にsyncgroup001を指定している場合に出力されます。

9

同期反映グループ用共用メモリID

10

TBIリスト用共用メモリID

反映システム定義にsyncgroup001を指定している場合に出力されます。TBIリスト用共用メモリが複数存在する場合は，スペースで区切って出力されます。

11

同期反映グループ内排他用セマフォID

反映システム定義にsyncgroup001を指定している場合に出力されます。

12

同期管理プロセスのプロセスID

13

データ連動識別子単位リソースヘッダ

−

14

反映定義格納用共用メモリID

−

15

データ受信プロセスのプロセスID

プロセス名は，使用プロトコルによってhdstcpmst又はhdsosimstのどちらかが出力されます。

16

反映定義サーバプロセスのプロセスID

−

17

反映グループ単位リソースヘッダ

反映グループごとに，番号17〜20までの情報が出力されます。

18

BLOBデータ格納用共用メモリID

−

19

反映プロセスのプロセスID

反映環境定義のstartmodeオペランドをspdに変更して反映側Datareplicatorを起動した場合，前回起動時のプロセスIDが表示されることがあります。

20

反映SQLプロセス，又は反映UOCプロセスのプロセスID

（凡例）

−：特にありません。

規則

残った共用リソースが原因で反映側Datareplicatorを起動できない場合は，hdsstopコマンドを実行して共用リソースを削除してください。hdsstopコマンドを実行しても共用リソースを削除できない場合に，このコマンドを実行してください。

hdsstart（反映側Datareplicatorの起動）

機能

反映システム定義に従って，反映側Datareplicatorを起動します。反映システム定義については，「5.8　反映システム定義」を参照してください。

形式

hdsstart〔 -i〔 init 〕〔 -D データ連動識別子番号〕〔 -f〕〔 -q〕〔 -r〕〕
　　　　｜-c　同期反映グループ名

オプション

-i

反映側Datareplicatorの環境を初期化してから，反映側Datareplicatorを起動（初期開始）する場合に指定します。

-fオプションを省略した場合，初期化対象の反映環境が既に存在して，その反映環境の反映情報キューファイルに反映されていない更新情報が残っていると，エラーになります。

-Dオプションを指定した場合は，特定の抽出元に対応する反映環境だけを初期化して，反映側Datareplicatorを起動します。

-Dオプションを指定しない場合は，反映システム定義又は反映環境定義で指定した次に示すファイルを初期化し，反映側Datareplicatorの環境全体を初期化して，反映側Datareplicatorを起動します（-Dオプション指定時には，指定された抽出元のデータ連動識別子に対応するファイルだけが初期化されます）。

反映情報キューファイル

反映ステータスファイル

反映マスタステータスファイル

反映エラー情報ファイル

稼働トレースファイル

未反映情報ファイル

init

反映環境定義で指定したすべての反映情報キューファイルと反映ステータスファイルを，反映環境定義のqueuesize，statssizeオペランドに指定したそれぞれのサイズで初期作成します。

initを指定してコマンドを実行すると，-iオプションだけを指定したときに比べて初期化処理に時間が掛かります。この処理時間は，ファイルサイズや個数によって異なります。

ラージファイル運用時にこのオプションを指定している場合，コマンド実行時間が長くなります。詳細は「6.11.2　ラージファイル運用時のコマンド実行時間の見積もり」を参照してください。

-Dオプションを指定した場合は，指定された抽出元のデータ連動識別子に対応するファイルだけを初期作成します。

-D データ連動識別子番号

指定した抽出元に対応する反映環境に対して初期化（部分初期化）をします。指定されなかった抽出元に対応する反映環境は通常の起動をします。

初期開始処理でエラーが発生した場合は，処理を中断し，反映側Datareplicatorは起動しません。

抽出元は，データ連動識別子番号で指定します。データ連動識別子番号には，反映システム定義のデータ連動識別子（dsidxxx）のxxx部分の数字を指定します。

データ連動識別子番号に指定できるのは，前回初期開始した時点で定義されていたデータ連動識別子番号だけで，新たに追加したデータ連動識別子番号は指定できません。

このオプションで部分初期化の対象になるのは，反映システム定義のdsidxxx，refenvxxx，refenvxxxで指定された反映環境定義，及び反映環境定義のreffileで指定された反映定義です。

部分初期化以外の定義の変更は，正常開始時と同様に扱います。

部分初期化するデータ連動識別子以外の定義変更は行なわないでください。複数のデータ連動識別子の部分初期化を行う場合，対象のデータ連動識別子の定義変更→部分初期化を繰り返してください。

-f

反映情報キューファイル内に未反映の更新情報が残っているかどうかに関係なく，強制的に初期開始を実行します。反映情報キューファイル内に未反映の更新情報が残っていた場合，未反映の更新情報は初期開始によって破棄されるため，このオプションを指定して初期開始する場合は必ず未反映の更新情報を破棄してよいかどうかを確認してから実行してください。

なお，次のどれかに該当する場合はこのオプションを指定してください。

・hdsstop -t forceコマンドによって強制終了した場合

・反映情報キューファイルと反映ステータスファイルをキャラクタ型スペシャルファイルで作成した後に初めて初期化する場合（2回目以降は必要ありません）

・反映環境定義のstatsfileオペランドに指定したステータスファイルの名称を変更する場合に，変更するステータスファイルと同じ名称のファイルが既に存在しているとき

-q

初期開始又は部分初期開始した後，反映Datareplicatorを起動しないで終了します。

-r

反映側Datareplicator起動時に反映処理数をリセットします。

このオプションは，反映システム定義のreflect_counter_resetオペランドでfalseを指定した場合に有効になります。

-c 同期反映グループ名

指定した同期反映グループ名の同期反映をキャンセルして，反映側Datareplicatorを正常開始します。このオプションは，hdeeventコマンドの実行漏れによって反映トランザクションがCOMMITできなくなったり，反映トランザクションが反映側DBのリソース不足によってCOMMITできなくなったりした場合に使用します。

キャンセルした同期反映グループを構成していた各データ連動識別子は，以降，データ連動識別子ごとに反映処理を実行します。また，同期反映グループを指定したことによって無効になっていたオペランドが有効となります。

一度キャンセルした同期反映グループは，初期化するまで再構成できません。定義されていない同期反映グループ名，又は既にキャンセルした同期反映グループ名を指定した場合，反映側Datareplicatorの正常起動はエラーになります。

規則

hdsstartコマンドを実行して，正常終了すると0が返されます。異常終了すると1が返されます。

開始モードは，前回の終了モードによって異なります。開始モードと前回の終了モードとの関係を次の表に示します。

表7‒12　開始モードと前回の終了モードとの関係

開始モード

前回の終了モード

起動時の動作内容

初期開始

−※1

前回の稼働時の動作内容を引き継がないで，反映システム定義に従って反映側Datareplicatorが開始します。

初期開始のときには，反映側Datareplicatorは「表7-13　-iオプションを指定したときの各ファイルに対する処理の内容」に示すようにファイルを初期化します。

部分初期開始

−※2

部分初期開始のときには，反映側Datareplicatorは指定された抽出元に対応する反映環境だけを初期化して，反映側Datareplicatorが開始します。

正常開始

正常終了，イベント終了，又は即時終了

前回の稼働時の動作内容を引き継がないで，反映システム定義に従って反映側Datareplicatorが開始します。

再開始

異常終了又は強制終了

抽出側DBと反映側DBの整合性を保証するため，反映環境定義の一部のオペランド※3の設定内容を無効とし，前回の稼働時と同じ動作内容で反映側Datareplicatorが開始します。

注※1

前回の終了モードに関係なく，-ｉオプションを付けてhdsstartコマンドを実行すると，初期開始モードで反映側Datareplicatorが起動されます。

注※2

-Dオプションで初期化対象に指定されたデータ連動識別子に対する処理は初期開始になります。それ以外のデータ連動識別子に対する処理は前回の終了モードによって正常開始又は再開始になります。

注※3

再開始のときには，反映環境定義のオペランドのうち，startmode，breaktime，breakmode，eventspd，eventtrn，eventtbl，cmtintvl，trncmtintvl，tblcmtintvlオペランドの設定内容が無効になります。ただし，cmtintvl，trncmtintvl，tblcmtintvlオペランドについては，抽出側DBと反映側DBの整合性が保証できた時点で，自動的にオペランドの設定内容が有効になります。

-iオプションを指定したときの各ファイルに対する処理の内容を次の表に示します。

表7‒13　-iオプションを指定したときの各ファイルに対する処理の内容

ファイル名

既存のファイル

なし

既存のファイル種別

Datareplicatorファイルシステム領域※1

OSの

通常ファイル

キャラクタ型スペシャルファイル※1

初期化状態

使っている状態

反映情報キューファイル※2

OSの通常ファイル形式で作成されます。

再作成されます。

何もしません※3

ファイルが割り当てられます。

ファイルが再割り当てされます。

反映ステータスファイル※2

ヘッダ初期化※3

ファイルが割り当てられます。

ファイルが再割り当てされます。

反映マスタステータスファイル

ヘッダ初期化※3

−

−

未反映情報ファイル

−

−

−

反映エラー情報ファイル

−

−

−

稼働トレースファイル

−

−

−

注※1

キャラクタ型スペシャルファイルとDatareplicatorファイルシステム領域は，UNIX版Datareplicatorで使えます。

Windows版Datareplicatorでは「OSの通常ファイル」で示す処理が実行されます。

注※2

initを付けてhdsstart -iコマンドを実行したときは，指定したサイズで初期作成します。

注※3

再作成する場合は，OSのコマンドを使ってください。

注意

部分初期開始をしているときにエラーが発生したままの状態で，別のデータ連動識別子番号を指定した部分初期開始，及び正常起動はできません。

部分初期開始のエラー状態を解消するためには，エラーとなったデータ連動識別子番号を指定した部分初期開始を，エラーの原因を取り除いた後，再度実行して正常終了させるか，反映環境全体を初期開始する必要があります。

部分初期開始を指定できるのは，前回初期開始した時点で定義されていたデータ連動識別子番号だけで，新たに追加したデータ連動識別子番号は指定できません。

あらかじめ送信先が増えることが分かっているときは，将来使用するデータ連動識別子に＊＊を指定しておくようにします。

部分初期開始時の指定例を次に示します。

データ連動識別子番号001（データ連動識別子01）の部分初期開始をします。

定義変更後のデータ連動識別子番号002（データ連動識別子A2）の部分初期開始をします。

定義変更によって欠番になったデータ連動識別子番号003（データ連動識別子＊＊）の部分初期開始をします。

新たに定義されたデータ連動識別子番号004（データ連動識別子A4）の部分初期開始をします。

定義変更によって追加されたデータ連動識別子番号005（データ連動識別子A5）は，初期開始時に定義されていないため，コマンドエラーになります。

指定されたデータ連動識別子番号（データ連動識別子A2）以外のデータ連動識別子番号004（データ連動識別子A4）が変更されているため，コマンドエラーになります。

2か所以上のデータ連動識別子の部分初期開始をする場合は，1か所ずつ定義の変更及び-qオプションの指定をして部分初期開始をしてください。すべての部分初期化が終了した後，正常開始をしてください。

この例の場合の実行手順を次に示します。

部分初期開始時の実行手順を次に示します。

反映側Datareplicatorが停止していることを確認します。

テキストエディタで定義内容を変更します。

hdsstart -i -Dコマンドで初期化対象のデータ連動識別子番号を指定して，部分初期開始をします。

系切り替え構成の場合，初期化又は起動をする前にHiRDB Datareplicatorが使用する資源（共用ディスク装置）を活性化しておく必要があります。

hdsstate（反映側Datareplicatorのステータス情報の取得）

機能

コマンドを実行した時点の反映側Datareplicatorの状態を標準出力に出力します。出力される情報は，次のとおりです。

共通情報

反映側システムに対するすべての反映処理に共通な情報です。

同期反映グループ情報

同期反映グループに関する情報です。

反映情報キューファイル情報

反映情報キューファイルの使用状態を表す情報です。

受信処理情報

プロトコル種別，受信イベントの有無など受信処理の状態を表す情報です。

反映処理情報

反映処理の動作モード，コミット間隔など反映処理の状態を表す情報です。

形式

hdsstate〔-d　データ連動識別子｜-g　同期反映グループ名〕

オプション

-d　データ連動識別子

特定の抽出側システムに対する反映側Datareplicatorのステータス情報を取得する場合に，取得の対象とする抽出側システムのデータ連動識別子を指定します。データ連動識別子に＊＊を指定した場合は，引数不正エラーとなります。

抽出側DBがHiRDBの場合のデータ連動識別子については，「5.2　抽出システム定義」を参照してください。抽出側DBがメインフレーム側DBの場合のデータ連動識別子については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。

-dオプションを省略すると，すべての抽出側システムに対応する反映側Datareplicatorのステータス情報が取得されます。

-g　同期反映グループ名

反映トランザクション同期機能使用時，同期反映グループを構成するデータ連動識別子のステータス情報を取得する場合に，その同期反映グループ名を指定します。

-gオプションを省略すると，すべての抽出側システムに対応する反映側Datareplicatorのステータス情報が取得されます。

規則

hdsstateコマンドを実行して，正常終了すると0が返されます。異常終了すると1が返されます。

hdsstateコマンドは，反映側Datareplicatorが稼働中のときだけ実行できます。

反映側Datareplicatorではhdsstateコマンドを実行した時点でステータス情報を取得し，標準出力に出力します。このため出力される情報は，実際の反映側Datareplicatorの状態とは多少ずれが発生することがあります。

欠番指定されたデータ連動識別子の情報は出力されません。

出力形式

共通情報

hdsid 〜 semid＝907

hdsidには反映側Datareplicator識別子が出力されます。shmidには共用メモリIDが出力されます。semidにはセマフォIDが出力されます。

PID：hdsmaster 〜 hdsosimst＝4694

hdsmasterには反映マスタプロセスIDが出力されます。hdstcpmst又はhdsosimstには，指定した通信プロトコルに対応する反映通信マスタプロセスIDが出力されます。

反映マスタプロセスが存在しない場合には，hdsstateコマンドを実行したときにエラーになります。反映通信マスタプロセスが存在しない場合には，反映通信マスタプロセスIDに0が出力されます。

同期反映グループ情報

sync-group＝Grp001

sync-groupには同期反映グループ名称が出力されます。

shmid＝4

shmidには同期反映グループで使用する共用メモリIDが出力されます。

semid＝1

semidには同期反映グループで使用するセマフォIDが出力されます。

PID：hdsrefsync＝27266

hdsrefsyncには同期管理プロセスのプロセスIDが出力されます。

syncwait tran count＝11

前回のコミット以降，反映中の抽出側トランザクション数が出力されます。

反映情報

反映情報ファイル情報

dsid＝a1 [sync-group:Grp001]

-dオプションで指定したデータ連動識別子が出力されます。指定したデータ連動識別子が存在しない場合には，hdsstateコマンドを実行したときにエラーになります。

同期反映グループに指定されていないデータ連動識別子の場合の出力形式は次のとおりです。

dsid＝xx

同期反映グループに指定されているデータ連動識別子の場合の出力形式は次のとおりです。

dsid＝xx [sync-group:同期反映グループ名]

wrap count＝1

反映側Datareplicatorの初期開始時から，反映情報キューファイルを何順したかを出力します。

qufile001 〜 status：unused

反映環境定義のqufile001 〜 008オペランドで指定した反映情報キューファイルごとに，使用状況を出力します。使用状況は次のように出力されます。

using：使用中（更新情報が格納されている場合は常にusing）

unused：未使用

max used ratio：2005/11/10 13:47:41 70%

反映情報キューファイルの使用率が最大値を示した日時と，その使用率が表示されます。

反映情報キューファイルを初期化した時点，又はhdschgstatusコマンドで最大使用率をリセットした時点の表示形式は次のとおりです。

max used ratio     : ****/**/** **:**:**    0%

current used ratio：2005/11/10 13:47:41 10%

hdsstateコマンドを実行した日時と，hdsstateコマンドを実行した時点の反映情報キューファイルの使用率が表示されます。

受信処理情報

PID：hdsosimst 〜 protocol＝OSI

hdsosimstには受信プロセスIDが出力されます。protocolには通信プロトコルが出力されます。通信プロトコルは次のように出力されます。

TCP/IP：TCP/IPプロトコル

OSI：OSIプロトコル

受信プロセスが存在しない場合には，受信プロセスIDには−1が出力されます。

receiving event＝exist

抽出側システムと接続した受信イベントの有無が出力されます。受信イベントの有無は次のように出力されます。

exist：受信イベントあり

not exist：受信イベントなし

N／A：該当しない（受信プロセスが停止中のため）

write position 〜 offset＝2048

更新情報の書き込み位置が出力されます。

qufilexxxには反映環境定義で指定したqufile001 〜 008オペランドのうちの，更新情報を書き込んでいる反映情報キューファイルに対応するものが出力されます。offsetには，更新情報の書き込み位置が，ファイルの先頭からのオフセットで出力されます。

反映処理情報

PID：hdsdefserv 〜 definition-shmid＝1305

hdsdefservには反映定義サーバプロセスIDが出力されます。definition-shmidには定義情報格納用共用メモリIDが出力されます。

反映定義サーバプロセスが存在しない場合，反映定義サーバプロセスIDには−1が出力されます。

reflection mode 〜 commit interval＝1

reflection modeには反映処理モードが出力されます。commit intervalには反映処理コミット間隔が出力されます。反映処理モードは次のように出力されます。

init：反映処理初期化中（Datareplicatorの初期化後，更新情報を受信していない，又は抽出側の正常停止を検知していない状態を示します）

trn：トランザクション単位反映方式で処理中

tbl：表単位反映方式で処理中，又はUOC使用時

spd：反映処理のサスペンド中（この場合12. 〜 18. は表示されません）

N／A：該当しない（定義サーバプロセスが停止中のため）

反映処理コミット間隔には，コミットを発行する間隔が抽出側システムでのトランザクション数で出力されます。

反映処理コミット間隔に出力される値は，反映環境定義のcmtintvl，trncmtintvl，tblcmtintvlオペランドの指定値，又はhdsrfctlコマンドの-cオプションの指定値です。ただし，反映プロセスの起動処置中の場合には，0が出力されます。

GROUP 〜 hdssqle＝4715

GROUPには反映グループ名が出力されます。hdsreflectには反映プロセスIDが出力されます。hdssqleには反映SQLプロセス（UOCプロセス）IDが出力されます。ただし，反映処理の停止後はプロセスIDが−1で表示されます。

反映グループ名に出力される名称は，次のとおり異なります。

trngroup：reflection modeがtrn又はinitの場合

反映グループ名：reflection modeがtblの場合

othergrp：反映グループの指定がない場合

uocxxx：UOCを使っている場合（xxxは001から順に出力されます）

反映SQLプロセス（UOCプロセス）IDには，反映SQLプロセスの場合にはhdssqleと出力され，反映UOCプロセスの場合にはユーザが定義した反映UOCプロセス名が出力されます。ただし，定義情報格納用共用メモリが存在しないときには，"uoc［unknown］"と出力されます。

status 〜 retbl

statusには反映処理の状態が出力されます。last eventには反映処理が最後に検知したイベントの種別が出力されます。

反映処理の状態は次のように出力されます。

run：動作中

definfo-wait：定義情報待ち

data-wait1：更新情報受信待ち（送信終了通知反映前）

data-wait2：更新情報受信待ち（送信終了通知反映後）

event-stop：イベント停止

normal-stop：正常停止

abnormal-stop：異常停止

midway-stop：強制停止

イベントの種別は次のように出力されます。

none：イベント未検知

trn：トランザクション単位反映イベント

tbl：表単位反映イベント

spd：反映処理停止イベント

retrn：トランザクション単位反映再起動イベント

retbl：表単位反映再起動イベント

cntreset：反映処理数リセットイベント

end：終了イベント

other：その他

DB-status：normal

反映側DBの状態が次のように出力されます。

normal：正常な状態又は反映処理初期化中

critical：反映処理の同期点処理中に，反映処理が異常終了した状態

read transaction＝4

反映処理を起動した時点からの，反映情報キューファイルから読み込んだトランザクション数が出力されます。

ここで出力される値は，コミットに関係なく，反映情報キューファイルに格納された更新情報の合計値です。コミットされたトランザクションの件数については，17.に出力されます。

read position 〜 1536

更新情報の読み込み位置が出力されます。

qufilexxxには反映環境定義で指定したqufile001 〜 008オペランドのうちの，更新情報を読み込んでいる反映情報キューファイルに対応するものが出力されます。offsetには，更新情報の読み込み位置が，ファイルの先頭からのオフセットで出力されます。

uocname＝none

uocを使っている場合，UOC名が出力されます。uocを使っていない場合には，noneが出力されます。ただし，定義情報格納用共用メモリが存在しないときには，"N／A"と出力されます。

Reflection count 〜 commit(extract transaction)＝4

反映処理を起動した時点から実行した反映処理の数が出力されます。

反映処理にUOCを使っている場合には，uocに引き渡した反映情報数が出力されます。UOCを使わない反映処理の場合には，SQLの実行数が出力されます。SQLの実行数は次のように出力されます。

ins：insert数

upd：update数

del：delete数

purge：purge数

commit：commit数

timestamp：時系列情報表に対するinsert数

UOCを使っている場合には0

commit(extract transaction)：COMMITした抽出元のトランザクション数

reflect delay times = 0000:00:05/0000:10:00

抽出側のHiRDBでコミットした時点から，その更新データを反映側HiRDBで反映するまでの経過時間，及び反映定義に指定した値が出力されます。表示形式は次のとおりです。

表示形式

説明

0000:00:00/定義値

反映プロセスから何も出力されていません。

****:**:**/****:**:**

反映環境定義のreflect_delay_limit_timeオペランドに0が指定されています。

--:----:--/定義値

9999:59:59を超えました。

-xxxx:xx:xx/定義値

抽出側のHiRDBでコミットした時点からと，その更新データが反映されるまでの経過時間がマイナスです。抽出側のマシンの時刻が，反映側のマシンの時刻より進んでいます。

SQL distribute information 〜 timestamp＝0

反映処理のSQLプロセスごとのcommit済み反映処理の数が出力されます。

この反映処理の数は，キーレンジ分割やハッシュ分割を実行したときのSQLプロセスの実行数を示します。SQLの実行数は次のように出力されます（ins，upd，del，purge，timestampは，17. と一致します）。

ins：insert数

upd：update数

del：delete数

purge：purge数

commit：commit数

timestamp：時系列情報表に対するinsert数

上記の値は，反映処理が起動したときだけ0に戻ります。

補 足

共通情報の1.〜2.は，反映側Datareplicatorが保持するすべてのReplication nodeに共通する情報です。

反映情報の1.〜19.は，データ連動識別子ごとに保持する情報です。このため，hdsstateコマンドの -dオプションを省略すると，すべてのデータ連動識別子の数だけ出力されます。-dオプションでデータ連動識別子を指定すると，指定したデータ連動識別子の数だけ出力されます。

反映情報の9.〜19.は，反映処理のグループの数だけ出力されます。

反映情報の14.は，処理中又は最後に処理したトランザクションを示します。17.は，反映が完了した（反映側DBにCOMMITした）トランザクション数を示します。

hdsstart -iコマンドで起動して，かつreflection modeがspdの場合は，commit intervalに0が表示されます。

SAMファイルからの更新情報を使ったデータ連動の場合，受信処理情報は次のようになって，反映情報の6.〜8.は出力されません。

Communication process not effective

反映情報の19.は，キーレンジ分割やハッシュ分割などの一つの反映プロセスに対して複数のSQLプロセスが起動するときにだけ出力されます。

反映情報の2.は，値が2147483647を超えると0に戻ります。

反映情報の14.，17.，19.は，値が18446744073709551615を超えると0に戻ります。

反映情報の14.，17.，19.で出力される情報は，反映側Datareplicatorの起動単位でリセットされます。

反映情報の17.及び19.で出力される情報は，次の契機でリセットされます。

反映側Datareplicatorの初期化（部分初期化を含む）又は起動※

反映環境定義のeventcntresetオペランドに指定したイベントの検知

注※　反映システム定義のreflect_counter_resetにtrueを指定している場合

次の場合，反映処理件数はリセットされます。

前回稼働時の反映処理方式と異なる方式で反映側Datareplicatorを起動した場合

表単位反映方式で，かつ前回稼働時の反映グループについて，次の内容を変更した場合

・反映グループ名

・SQLプロセス数

・分割方式（キーレンジ分割，ハッシュ分割）

・キーレンジ分割の場合，キーレンジグループ数

・ハッシュ分割の場合，ハッシュ分割表のRDエリア数

なお，詳細については，反映システム定義のreflect_counter_resetオペランドを参照してください。

hdsstop（反映側Datareplicatorの終了）

機能

反映側Datareplicatorを終了します。

形式

hdsstop〔 -t｛ event｜immediate｜force ｝｜-q 待ち時間〕
　　　 〔 -w 〕

オプション

-t｛ event｜immediate｜force ｝

-t event

イベント終了する場合に指定します。

-t immediate

即時終了する場合に指定します。

-t force

強制終了する場合に指定します。

-q 待ち時間

　　〜〈符号なし整数〉((5〜600))（単位：秒）

受信プロセスを終了させ，かつ，受信したデータの分まで反映を完了させて終了したい場合に，受信プロセスの終了待ち時間とともに指定します。

このパラメタは，抽出側システムのマシン電源断や通信回線断の発生で受信プロセスが回線の切断を検知できない場合や，計画系切り替えのために反映側Datareplicatorを強制的に正常終了させたい場合に指定することを前提としています。このため，正常運用（抽出側システムからの送信完了通知があり，かつ，送信完了のところまで反映を完了させて終了させる）のシェルなどには，このオプションを指定しないようにしてください。また，このオプション（-q）を指定してhdsstopコマンドを実行した後は，-t forceオプション以外は指定できなくなります。

なお，このパラメタは，-tオプションと同時に指定できません。

-w

反映側Datareplicatorのマスタプロセスが停止するまで待った後で，hdsstopコマンドの処理を終了するときに指定します。

計画系切り替えで使用するDatareplicator停止シェルを使用するときのようなDatareplicator本体が完全に停止するのを待ってコマンドを終了させる必要がある場合に，このオプションを指定してください。

-wオプションなしのときは，hdsstopコマンドはマスタプロセスに停止要求を送信完了すると終了します（マスタプロセスはコマンドと非同期に終了します）。

-wオプションありのときは，hdsstopコマンドはマスタプロセスに停止要求を送信完了後，マスタプロセスの終了まで待ってから終了します（コマンド終了時には，マスタプロセスも終了しています）。

規則

hdsstopコマンドを実行して，正常終了すると0が返されます。異常終了すると1が返されます。

-tオプションの指定によって，終了モードを選択できます。-tオプションの指定と終了モードとの関係を次の表に示します。

表7‒14　-tオプションと終了モードとの関係

オプション

終了モード

終了時の動作内容

なし

正常終了

hdsstopコマンドの実行後，抽出側システムの稼働単位まで反映処理を終了した時点で，反映側Datareplicatorが終了します。抽出側DBがHiRDBの場合の稼働単位は，抽出側システム全体の正常開始から正常終了までです。抽出側DBがメインフレーム側DBの場合の稼働単位については，マニュアル「VOS3　XDMデータ連動機能　XDM/DS　解説・定義」を参照してください。

なお，抽出システムとの接続状態や，hdsstopコマンドに指定したオプションによっては，上記以外の場合でも正常終了になる場合があります。詳細は「表7-15　正常終了の条件」を参照してください。

-t event

イベント終了

hdsstopコマンドの実行後，最初に抽出側システムから送信されたイベントを反映処理が検知した時点で，反映側Datareplicatorが終了します。ただし，イベントを検知する前に，抽出側システムの稼働単位までの反映が終了した場合には，イベントを待たないで，反映側Datareplicatorが終了します。

表単位反映方式で反映処理が稼働している場合は，最も遅いグループの反映が終了した時点で反映処理が終了します。

このオプションは，計画的に停止する場合にだけ使ってください。

急に停止させたい場合や受信分の反映を完了させて終了させたい場合には，このオプションは使わないでください。

-t immediate

即時終了

hdsstopコマンドの実行後，現在反映処理中の更新情報の反映が終了した時点で反映側Datareplicatorが終了します。

表単位反映方式で反映処理が稼働している場合は，最も進んでいるグループから停止し，最も反映の遅れているグループの反映が，最も進んでいるグループの停止地点に到達した時点で反映側Datareplicatorが終了します。hdsstopコマンドの実行後から，最も進んでいるグループの反映が終了する時点までに更新情報を受信した場合には，更新情報が反映情報キューファイルに格納された時点で受信処理が終了します。

-t force

強制終了

更新情報の反映状態に関係なく，hdsstopコマンドの実行後，強制的に反映側Datareplicatorが終了します。同期点処理中の場合には，同期点処理が終了した後に，反映側Datareplicatorが終了します。

強制終了すると，反映側DBと抽出側DBとで一時的な不整合が生じることがあります。この場合，次回の起動時に開始モードを再開始とすると，反映側DBが自動的に回復されます。

表7‒15　正常終了の条件

抽出システムとの接続状態

反映状態

正常終了の可否

接続中※1

受信分反映完了

×

受信分反映未完了

×※3

未接続

送信完了通知あり

（抽出側の正常停止）

受信分反映完了

○

受信分反映未完了

×※4

送信完了通知なし

（抽出側強制停止※2）

受信分反映完了

○

受信分反映未完了

×※4

（凡例）

○：正常終了します。

×：正常終了しません。

注※1

通信障害によって実際には回線切断が発生していても，keep alive未設定などのために認識できない場合を含みます。

注※2

抽出側の強制停止（-t force）のほか，pdrplstopによる連動中止ログの検知や抽出側のマシン断・通信障害による通信回線切断を含みます。

注※3

hdsstopコマンドの-qオプションによって，強制的に正常終了できます。この場合，通信回線を強制的にクローズし，反映未完了分をすべて反映完了させてから停止します。なお，この終了方法は，回線切断が発生していても受信プロセスが認識できなかった場合に強制的に正常終了させるときに使います。

注※4

反映未完了分をすべて反映完了させた後は，受信分反映完了と同じです。

複数の抽出側システムを反映対象にしている場合には，すべての抽出側システムの反映処理を実行した後，反映側Datareplicatorは終了します。ただし，終了モードが強制終了になっている場合には，直ちに反映側Datareplicatorは終了します。

-tオプションの指定に関係なく，抽出側システムからの送信データがない場合で 更新情報の終端まで反映が完了しているときは，反映側Datareplicatorが終了します。

注意

hdsstopコマンドを実行して終了処理中のときには，抽出側システムからの接続要求を受け付けません。

hdsstopコマンドを実行してから終了処理が完了するまでの間に反映側システムが異常終了した場合，終了前に受け付けた停止コマンドの指示は無効になります。

抽出側システムからの更新情報の送信がなく，さらに受信しているすべての更新情報の反映処理が終了している状態でhdsstopコマンドを実行した場合には，コマンドのオプションの指定に関係なく，反映側Datareplicatorは終了します。ただし，オプションを指定しないhdsstopコマンド（正常終了）を実行した場合は，前回の停止が正常終了だった場合だけ，反映側Datareplicatorは終了します。

hdsstopコマンド又はhdsrfctlを複数回実行した場合の動作は，コマンドに指定しているオプションによって異なります。hdsstopコマンド又はhdsrfctlを複数回実行した場合の動作を次の表に示します。

表7‒16　hdsstopコマンド又はhdsrfctlコマンドを複数回実行した場合の動作

後に実行したコマンド

先に実行したコマンド

hdsstopコマンドの -tオプションの指定

hdsrfctlコマンドの -mオプションの指定

なし

event

immediate

force

trn

tbl

spd

immediate

hdsstop

コマンドの

-tオプション

の指定

なし

×

×

×

×

○

○

○

○

event

×

×

×

×

○

○

○

○

immediate

○

○

×

×

○

○

○

○

force

○

○

○

×

○

○

○

○

hdsrfctl

コマンドの

-mオプション

の指定

trn

×

×

×

×

×

×

△

△

tbl

×

×

×

×

×

×

△

△

spd

×

×

×

×

○

○

○

×

immediate

×

×

×

×

○

○

○

○

（凡例）

○：先に実行したコマンドの処理を中断して，後に実行したコマンドの処理を開始します。

△：先に実行したコマンドの処理が終了しているときは，後に実行したコマンドの処理が開始します。先に実行したコマンドの処理が終了していないときは，後のコマンドを実行した時点でエラーになって，先に実行したコマンドの処理を続けます。

×：後のコマンドを実行した時点でエラーになって，先に実行したコマンドの処理を続けます。

Datareplicatorのバージョンが05-02以前の場合，pdrplstopコマンドを実行して抽出処理を強制終了，又は通信障害などによって抽出−反映間の通信が切断されているときに，hdsstopコマンドで反映側Datareplicatorを停止できません。この状態で反映側Datareplicatorを停止するときは，hdsstop -t immediate又はhdsstop -t forceコマンドを実行してください。

Windows版Datareplicatorで，hdsstop -t forceコマンドを実行しても反映側Datareplicatorを停止できなかった場合は，hdsemergencystopコマンドで反映側Datareplicatorを強制終了してください。

hdstrcedit（稼働トレースファイルの編集）

機能

抽出側Datareplicator／反映側Datareplicatorの稼働中に出力されたトレースファイルを編集して，別ファイル（又は標準出力）に出力します。オプションの指定に従って，稼働トレースファイルの内容すべてを解析して出力します。

指定したオプションのエラーが複数あるときは，チェックできるだけのエラーメッセージがすべて出力されます。また，オプションの解析結果は，hdstrceditコマンドのローカルメモリに保持されます。

形式

hdstrcedit　-f稼働トレースファイル名〔，稼働トレースファイル名〕
　　　　〔 -l｛ glbl｜perf1｜perf2 ｝〕
　　　　〔 -pプロセスID〔 -pプロセスID 〕…〕｜〔 -t 開始日時〔，終了日時〕〕
　　　　〔 -o出力先ファイル名〕〔 -O shortfmt 〕

オプション

-f稼働トレースファイル名〔，稼働トレースファイル名〕

　　〜〈1〜255バイトの文字列〉

hdstrceditコマンドに入力する稼働トレースファイル名を指定します。ここで指定できるのは，次に示すDatareplicatorの稼働トレースファイルだけです。

抽出側Datareplicatorのとき：

抽出システム定義のint_trc_unitオペランドにsystemを指定，または省略した場合

抽出マスタトレースファイル，抽出ノードマスタトレースファイル

抽出システム定義のint_trc_unitオペランドにprocessを指定した場合

表「抽出側Datareplicatorの稼働トレースファイル名」に示すファイル

反映側Datareplicatorのとき：

反映システム定義のint_trc_unitオペランドにsystemを指定または省略した場合

反映トレースファイル

反映システム定義のint_trc_unitオペランドにprocessを指定した場合

表「反映側Datareplicatorの稼働トレースファイル名」に示すファイル

ファイル名は，相対パス名でも絶対パス名でもかまいません。また，「$HDSPATH/ファイル名」のように環境変数を使っても指定できます。ただし，相対パス名を指定するときは，コマンドをカレントディレクトリで実行してください。

ファイル名は，最大2個まで指定できます。ファイル名を複数指定するときは，「，」（コンマ）で区切ります。2個指定するときは，同じ稼働範囲（Datareplicatorの開始コマンドから終了コマンドまでの間で取得した情報）にしてください。ファイル名を2個指定するときに，ファイル名とコンマの間又はコンマと次のファイル名の間に空白を入れると正しく認識できません。ファイルを2個指定したときは，作成日付を比較して古い日付の方から入力を開始します。

次に示す指定をすると，コマンドがエラーになって処理を中止します。

-fオプションを省略

-fオプションに指定したファイルが存在しない（ファイルを2個指定したときに1個だけが存在するときもエラー）

指定した値が255バイトを超えた

-fオプションを複数指定

-l｛ glbl｜perf1｜perf2 ｝

　　〜《glbl》

トレースファイルの編集結果として，どの情報を出力するかを指定します。値は，英小文字で指定してください。英大文字で指定すると，エラーになります。

-lオプションの指定と出力される情報の関係を次に示します。

トレースファイルの情報

-lオプションの指定値

glbl

perf1

perf2

スタートアップ情報

起動時又は停止時の処理実行を示す情報。通常のプロセス起動ごとに1回だけ実行される情報で，処理の開始と終了 及びその状態を示します。

○

○

○

グローバル情報

大きな処理の，あるポイントで取得される情報。例えば，送受信の単位や，トランザクションの単位などのように定期的に実行されるが頻度は比較的少ない処理を示します。

○

○

○

ローカルイベント情報

Datareplicatorの内部処理での変化を示す情報。グローバル情報に比べるとより小さな処理で実行されるが，全体処理の中では比較的実行頻度が少ない，処理の変局点を示します。

○

○

○

パフォーマンス（1）情報

比較的大きな範囲（グローバル情報＋ローカルイベントの一部）で取得する，性能解析のための情報。概要レベルでの性能を把握するのに有効です。

×

○

○

パフォーマンス（2）情報

SQL1件のような，より小さな範囲で取得する性能解析情報。情報量が非常に多くなるため，取得するときは注意が必要だが，ほぼ完全に性能情報を取得できます。

×

×

○

エラー情報

エラーになったときに取得する情報です。

○

○

○

（凡例）

○：出力する情報

×：出力しない情報

ただし，該当する情報を，トレースファイルを採取するときに指定していることが前提です。トレースファイルを採取するときの指定については，抽出システム定義又は反映システム定義を参照してください。

次に示す指定をすると，コマンドがエラーになって処理を中止します。

指定できる値以外の値を指定

複数のオプションを指定

-pプロセスID〔 -pプロセスID〕…

　　〜〈数字の文字列〉

トレースファイルの編集結果を出力する対象のプロセスIDを指定します。-pプロセスID -pプロセスID …の形式で，最大8個まで指定できます。

出力したいプロセスのプロセスIDは，エラー情報ファイルを参照してください。

プロセスIDが妥当かどうかは，コマンドではチェックしません。また，指定値の途中に数字でない文字があるときは，その直前までの数値がプロセスIDと仮定されます。

繰り返して指定できる最大数を超えてプロセスIDを指定すると，コマンドがエラーになって処理を中止します。

-t 開始日時〔，終了日時〕

　　〜〈YYYYMMDDHHMMSS〉

　　　　年（YYYY）最（MM）日（DD）時（HH）分（MM）秒（SS）

　　《すべてを編集対象》

トレースファイルを編集出力する対象範囲の日時を年（4けた）月（2けた）日（2けた）時（2けた）分（2けた）秒（2けた）の形式で指定します。指定する順序は，開始日時〔，終了日時〕でなければなりません。

開始日時を指定するとトレースの採取日時が開始日時以上の情報を，開始日時と終了日時の両方を指定するとトレースの採取日時が開始日時以上で かつ終了日時以下の情報が，編集の対象になります。このとき，うるう年・うるう秒はチェックしません。

開始・終了日時を両方とも指定するときに，開始日時とコンマの間 又はコンマと終了時刻の間に空白を入れると正しく認識できません。

次に示す指定をすると，コマンドがエラーになって処理を中止します。

指定形式が間違っている

開始日時 ＞＝ 終了日時である

-tオプションを複数指定

-o出力先ファイル名

　　〜〈1〜255バイトの文字列〉《標準出力》

編集したトレースファイルを出力するファイル名を指定します。-oオプションを省略すると，標準出力に出力されます。ファイル名は存在していても存在していなくてもかまいませんが，存在しているときはファイルは上書きされます。

ファイル名は，相対パス名でも絶対パス名でもかまいません。また，「$HDSPATH/ファイル名」のように環境変数を使っても指定できます。ただし，相対パス名を指定するときは，コマンドをカレントディレクトリで実行してください。

次に示す指定をすると，コマンドがエラーになって処理を中止します。

指定した値が255バイトを超えた

-oオプションを複数指定

-O shortfmt

トレース情報の編集を，1件1行形式の簡略フォーマットで出力することを指定します。

-Oオプションに「shortfmt」以外の値を指定すると，指定した値は無視されます（警告メッセージが出力されます）。

規則

hdstrceditコマンドの実行結果は，コマンド実行時の戻り値，又はエラーメッセージの有無で確認してください。コマンド実行時の戻り値と，その意味を次に示します。

戻り値

終了状態

内容

0

正常終了

入力したトレースファイルのすべてのデータを入力・編集し終わりました。

1

異常終了

入力したトレースファイルが入出力エラーになりました。又は，編集結果の出力で入出力エラーになりました。

入力したトレースファイルの内容が間違っています。

指定したオプションで，コマンドの処理を続けられない間違いがあります。

不定

異常終了

シグナルに割り込まれました（hdstrceditコマンドではシグナルをハンドリングしません）。

注意

入力する稼働トレースファイルの終端がレコードの途中であるときは，次のように編集します。

-fオプションで指定した稼働トレースファイル名が1個のとき：

途中のレコードは無視して，データの終了と判断されます。

-fオプションで指定した稼働トレースファイル名が2個のとき：

途中のレコードは，次のファイルの先頭レコードと連結されます。

レコードの入力中にOS（システムコール）からエラーが返されたときの動作を次に示します。

OSからエラーが返されたとき

エラーメッセージを出力して，コマンドは終了します。

抽出側Datareplicatorの初期化（hdestart -iコマンド）を実行したユーザ名で実行してください。

出力形式

稼働トレースファイルで取得したレコードが正常のときは，編集されて出力されます。トレースファイルの編集結果の例を次に示します。

（凡例）

99…9：数字の文字列

zz…z：文字列

xx…x：16進文字列

出力項目の説明

-O shortfmtオプションを指定したときは，3．〜8．は出力されません。

ヘッダ情報（稼働トレースであることを示す文字列とコマンド実行日付）

レコード通番，トレースレベル（Lvl），プロセスID（Pid），識別名（Cpn），トレース取得日時

トレースレベル（Lvl）に表示される値（zz）の意味

　ST：スタートアップ情報

　GL：グローバル情報

　LE：ローカルイベント情報

　P1：パフォーマンス（1）情報

　P2：パフォーマンス（2）情報

プロセスID（Pid）に続いて表示されるプロセスコード（，zzzz）の一覧については，「表7-17　プロセスコードの一覧」を参照してください。

識別名（Cpn）に表示される値（zzzzzz）と表示内容の関係については，「表7-18　プロセスコードと識別名の関係」を参照してください。

日時は，年（4けた）-月（2けた）-日（2けた） 時（2けた，24時間）：分（2けた）：秒（2けた）.マイクロ秒（6けた）の形式で出力されます（以降も同様）。

送信できなかった件数，付加文字列情報

Add-stringsは，稼働トレースの出力内容を簡易的に示す情報です。稼働トレースの目的，状態，出力元情報（内部情報）が24バイト以内の文字列として表示されます。

開始時刻・終了時刻

この情報は，性能についての情報のときだけ出力されます。

送信先識別子（Sndid），データ連動識別子（Ujid），データシーケンスID（Seqn）

送信先識別子は，反映側システムのときは「--------」になります。この情報は，性能についての情報のときだけ出力されます。

リターン情報

この情報は，関数のリターン情報 又はSQL実行についての内容が出力されます。関数のリターン情報の場合にはリターン値が，SQL実行の場合にはSQLCODE及びSQLWARN6，SQLWARN7が出力されます。

詳細情報があって，バイナリデータ形式のときは，この形式で出力されます。

詳細情報があって，文字列形式のときは，この形式で出力されます。

Additional-dataは，稼働トレースの出力内容を詳細に示す情報です。これらは内部情報で，障害が起こったときの資料として参照します。

表7‒17　プロセスコードの一覧

プロセスコード

プロセス名

TRCR ※

トレース情報収集プロセス

MSTR

抽出マスタプロセス，又は反映マスタプロセス

NMST

抽出ノードマスタプロセス

SNDR

送信プロセス

SNDM

SNDC

CAPT

抽出プロセス

RCVT

受信プロセス（TCP/IP通信）

RCVO

受信プロセス（OSI通信）

DEFS

反映定義サーバプロセス

RFCT

反映プロセス

SQLE

反映SQLプロセス

UOCG

反映UOCプロセス

注※

起動直後の1回だけ出力されます。

表7‒18　プロセスコードと識別名の関係

プロセス

コード

Cpnに表示される値

トレース

レベル

意 味

同時に出力される付加情報

TRCR

QRCVST

GL

稼働トレース取得の開始

メッセージキューのID

MSTR

R_INIT

GL

INITENV（初期化）要求発行トレース取得

要求種別，要求対象

R_STRT

GL

START要求発行トレース取得

要求種別，要求対象

R_STOP

GL

STOP要求発行トレース取得

要求種別，要求対象

R_STTE

GL

STATE要求発行トレース取得

要求種別，要求対象

R_WTCH

GL

WATCH（監視）要求発行トレース取得

要求種別，要求対象

NMST

R_INIT

GL

INITENV（初期化）要求受付トレース取得

−

R_STRT

GL

START要求受付トレース取得

要求種別，要求対象

R_STOP

GL

STOP要求受付トレース取得

要求種別，要求対象

R_STTE

GL

STATE要求受付トレース取得

要求種別，要求対象

R_WTCH

GL

WATCH（監視）要求受付トレース取得

要求種別，要求対象

SNDR

SNDSTR

ST

送信プロセスの開始

「hdesender start」を表示

SNDPPT

P1

ポートチェック送信性能の取得

「Send performance: port check send」を表示

SNDPDF

P1

抽出定義送信性能の取得

「Send performance: extract definition send」を表示

SNDPTW

P2

トランザクション管理性能の取得

「Send performance: transaction watch」を表示

SNDPEX

P1

更新情報送信性能（送信間隔中の全送信）の取得

「Send performance: send interval」を表示

SNDEND

ST

送信プロセスの終了

「hdesender stop」を表示

SNCPSD

P1

更新情報送信性能（1回分のデータ送信だけ）の取得

送信分割種別，送信トランザクション数，更新情報数，バイト数を表示

SNCPAU

P2

ADTコンストラクタ情報生成UOCの性能取得

「ADT UOC call」を表示

SNCPLB

P2

キューファイル格納形式の組み立て性能の取得

「EB Log」を表示

SNCPLC

P2

キューファイル格納形式の組み立て性能の取得

「EC Log」を表示

SNCPUC

P2

送信判定UOCの性能取得

UOCからの戻り値を表示

SNCPCV

P2

送信データ編集の処理性能取得（繰返し列）

「hde_edt_extcnv2() call」を表示

SNCPCV

P2

送信データ編集の処理性能取得

「hde_edt_extcnv() call」を表示

SNDLYT

P1

送信滞留時間の取得

滞留時間

SNDM

SNMSTR

ST

抽出ノードマスタプロセスの開始

「hdesenmst start」を表示

SNMEND

ST

抽出ノードマスタプロセスの終了

「hdesenmst end」を表示

SNDC

SNPSTR

ST

送信プロセスの開始

「hdesndprc start」を表示

SNPPEX

P1

更新情報送信性能（送信間隔中の全送信）の取得

「Send performance: send interval」を表示

SNPEND

ST

送信プロセスの終了

「hdesndprc end」を表示

SNPPPT

P1

ポートチェック送信性能の取得

「Send performance: port check send」を表示

SNPPDF

P1

抽出定義送信性能の取得

「Send performance: extract definition send」を表示

SNDLYT

P1

送信滞留時間の取得

滞留時間

CAPT

REDINI

ST

プロセス起動直後のREAD開始ポイントの取得

READポイント情報（バイナリ形式）

SYNCQU

SYNCRD

LC

READ，WRITEポイント同期処理トレース

システムログREADポイント，キューファイルWRITEポイント

CMDTRC

LC

コマンド受付トレース

コマンド要求内容

CPDLYT

P1

抽出滞留時間の取得

滞留時間

RCVT

RCVDP1

P1

データの受信

データ受信状態

TCPSOP

ER

socketオープンエラー

関数リターン値，errno

TCPSOP

GL

socketオープン終了

関数リターン値

TCPSBN

ER

bindエラー

関数リターン値，errno

TCPSBN

GL

bind終了

関数リターン値

TCPSLI

GL

listen結果

関数リターン値

TCPSCP

GL

accept待ち

−

TCPSCP

GL

acceptリターン

関数リターン値，errno

TCPFRK

GL

forkエラー

関数リターン値，errno

RCVO

OSITOP

GL

t_open結果

関数リターン値，errno

OSITBN

GL

t_bind終了

関数リターン値，errno

OSITAL

GL

t_alloc終了

関数リターン値，errno

OSITLI

GL

t_listen待ち

−

OSITLI

GL

t_listen結果

関数リターン値，errno

OSITOP

GL

t_open結果

関数リターン値，errno

OSITBN

GL

t_bind結果

関数リターン値，errno

OSITAC

GL

t_accept結果

関数リターン値，errno

OSIFRK

GL

fork結果

関数リターン値，errno

DEFS

DFINIT

ST

プロセス起動

データ連動識別子

DFEXIT

ST

プロセス停止

−

DEFMKP

LE

子プロセス起動（INIT）

イベントコード，プロセスID

DEFMKP

LC

子プロセス起動（NORMAL）

イベントコード，プロセスID

DEFMKP

LC

子プロセス起動（RERUN）

イベントコード，プロセスID

DEFCOM

LC

コマンド入力検知

コマンド名

DEFMKP

LC

子プロセス起動（イベント）

イベントコード，プロセスID

DEFMKP

LC

子プロセス起動（hdsstop）

イベントコード，プロセスID

RFCT

RFINIT

ST

反映プロセス開始

Datareplicator識別子，データ連動識別子

EVSTOP

GL

前回イベント停止による停止

イベントID

IMSTOP

GL

開始処理中Immediate停止

−

RFSTRT

GL

反映処理開始

開始モード，キューファイルオフセット

RFSIGS

LE

シグナルの受信

受信シグナル

RFQGET

P1

キューファイルの終端を検知

キューファイルオフセット

RFQGET

P1

キューファイルデータを入力

キューファイルオフセット，更新情報（先頭128バイト）

RFTRNC

P1

更新情報中のトランザクションエントリ表示

トランザクションカウンタ，トランザクション内更新情報数

EVENTC

LE

イベントの検知

イベントID，プロセス状態コード1,2

RFTERM

ST

反映プロセスの停止

終了モード，キューファイルオフセット

RFPIPR

P2

SQL実行結果の受信

送信先エントリ，readサイズ又はリターンコード

RFPIPW

P2

SQL実行指示の反映SQLプロセス又はUOCプロセスへの送信

送信先エントリ，writeサイズ，SQL組み立て情報（先頭128バイト）

RFRCVR

P1

リラン実行時のトランザクション回復実行結果（2相コミットだけ）

リターンコード

RFCOMT

P1

COMMIT結果

COMMIT発生要因，リターンコード

RFENDC

P1

END/DISCONNECT結果

種別，リターンコード

RFEXIT

ST

反映プロセスの停止

種別，リターンコード

RFDLYT

P1

反映滞留時間の取得

滞留時間

SQLE

SQINIT

ST

プロセスの起動

開始モード（dsid,グループ名,分割番号）

SQEXIT

ST

プロセスの停止

終了モード（NORMAL,FORCE,ERROR）

SQEREQ

GL

停止要求の受付

−

XARERN

LC

リカバリ実行（2相コミット方式）

リカバリ種別

TRETRY

LC

トランザクションリトライ

−

CNCT_S

P2

connect実行前

−

CNCT_E

P2

connect実行後

SQLCODE

PINS_S

P2

prepare（insert）実行前

SQL文（最大127バイト）

PINS_E

P2

prepare（insert）実行後

SQLCODE

PUPD_S

P2

prepare（update）実行前

SQL文（最大127バイト）

PUPD_E

P2

prepare（update）実行後

SQLCODE

PDEL_S

P2

prepare（delete）実行前

SQL文（最大127バイト）

PDEL_E

P2

prepare（delete）実行後

SQLCODE

EINS_S

P2

execute（insert）実行前

表名

EINS_E

P2

execute（insert）実行後

SQLCODE

EUPD_S

P2

execute（update）実行前

表名

EUPD_E

P2

execute（update）実行後

SQLCODE

EDEL_S

P2

execute（delete）実行前

表名

EDEL_E

P2

execute（delete）実行後

SQLCODE

EXEI_S

P2

execute immediate実行前

SQL文（最大127バイト）

EXEI_E

P2

execute immediate実行後

SQLCODE

CMIT_S

P2

commit実行前

−

CMIT_E

P2

commit実行後

SQLCODE

RLBK_S

P2

rollback実行前

−

RLBK_E

P2

rollback実行後

SQLCODE

XAOP_S

P2

xa_open()実行前

−

XAOP_E

P2

xa_open()実行後

xa_open()戻り値

XAPR_S

P2

xa_prepare()実行前

XAPR_E

P2

xa_prepare()実行後

xa_prepare()戻り値

XACM_S

P2

xa_commit()実行前

XACM_E

P2

xa_commit()実行後

xa_commit()戻り値

XARL_S

P2

xa_rollback()実行前

−

XARL_E

P2

xa_rollback()実行後

xa_rollback()戻り値

DISC_S

P2

disconnect実行前

−

DISC_E

P2

disconnect実行後

SQLCODE

SQPIPR

P2

更新情報読み込み

要求種別,readサイズ

PWRT_A

P2

PRE-C結果送信

実行結果,writeサイズ

SQPIPW

P2

COMMIT結果送信

実行結果,writeサイズ

CUOC_S

P2

列UOC実行前

列UOC関数種別

CUOC_E

P2

列UOC実行後

列UOC関数種別,列UOC関数実行結果

CUOC_S

P2

列UOC実行前

列UOC関数種別

CUOC_E

P2

列UOC実行後

列UOC関数種別,列UOC関数実行結果

SQPIPW

P2

更新（同期点まで）実行結果の送信

実行結果,writeサイズ

UOCG

UCINIT

ST

プロセスの開始

開始モード

UCEXIT

ST

プロセスの停止

終了モード（NORMAL,FORCE,ERROR）

UBE1_S

GL

hds_ubegin()呼び出し

−

UEDT_S

GL

hds_uedit()呼び出し

−

UEND_S

GL

hds_uend()呼び出し

−

UCPIPR

P2

SQL実行指示読み込み

−

UBE1_E

P2

hds_ubegin()戻り

−

UEDT_E

P2

hds_uedit()戻り

−

UEND_E

P2

hds_uend()戻り

−

UCPIPW

P2

更新（同期点まで）実行結果送信

−

UCEREQ

GL

停止要求受付

−

出力例

反映側Datareplicatorで稼働トレースを取得した例を次に示します。ここで示す稼働トレースは，次に示す条件で取得したとします。

反映システム定義で，「int_trc_lvl＝p1」を設定

「hdstrcedit -f reftrc.trc1 -l perf1 -o reftrc.res」を実行

（凡例）

No.00000002，00000007，00000014，00000018など

：反映処理で各プロセスが起動されたことを示します。

No.00000003，00000004，00000025，00000026

：受信処理を実行したことを示します。Perf-infoで受信動作に入った時刻とデータの受信が完了した時刻を表示します。

No.00000016，00000019

：反映キューファイルからデータを読み込んだ時刻と，トランザクションを完結（COMMIT）した時刻を示します。識別名（Cpn）で反映キューファイルの読み込みを示す「RFQGET」とコミットを示す「RFCOMT」の間のレコードが，反映処理のトランザクションの範囲です。この時刻の差分が，反映側システムでのトランザクション処理時間です。

No.00000031 以降

：反映側システムの各プロセスの終了処理を示します。個々のプロセスIDがそれぞれの終了処理の時刻を示します。

稼働トレース取得レベルに「p2」を指定して，hdstrceditコマンド実行時に-l perf2を指定すると，上記の情報に加えてSQL単位の発行・完了時刻が出力されます。

pdlogchg（ログ関係のファイルのステータスの変更）

このコマンドはHiRDBのコマンドです。規則や注意などの詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

機能

指定したファイルグループのステータスを強制的にアンロード済み状態又は抽出側Datareplicatorの抽出完了状態にします。

形式

pdlogchg　-d　sys〔 -s　サーバ名 〕 -g　ファイルグループ名　〔 -R 〕

オプション

抽出側Datareplicatorでデータ連動する場合に指定できるオプションについて説明します。このほかのオプションについては，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

-R

HiRDB Datareplicator連携をしている場合に，抽出未完了状態のファイルグループを，強制的に抽出完了状態に変更します。

このオプションを指定すると，抽出状態だけを抽出未完了状態から抽出完了状態に変更します。このオプションを省略すると，アンロード状態だけをアンロード待ち状態からアンロード済み状態に変更します。

pdls（HiRDBシステムの状態の表示）

このコマンドはHiRDBのコマンドです。規則や注意などの詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

機能

指示した表示対象種別ごとにHiRDBシステムの状態を表示します。

形式

pdls　-d　rpl　〔 -j 〕〔 -u　ユニット識別子 〕〔 -s　サーバ名〕

オプション

-d　表示対象種別

　　〜《svr》

状態を表示する対象種別を指定します。

rpl

HiRDB Datareplicator連携の状態の表示

HiRDB Datareplicator連携機能を使っているかどうかを表示します。また，システムログファイルでの抽出側Datareplicatorのシステムログの抽出状況を表示します。

-j

システムログファイルでの抽出側Datareplicatorのシステムログの抽出状況を表示する場合に指定します。このオプションを指定した場合は，次の情報を表示します。

HiRDB Datareplicator連携機能を使っているかどうか

抽出側Datareplicatorのシステムログファイルからのシステムログの抽出状況

抽出側HiRDBのシステムログファイルへのシステムログの出力状況

このオプションを省略すると，HiRDB Datareplicator連携機能を使っているかどうかだけを表示します。システムログの抽出状況と出力状況は表示されません。

-u　ユニット識別子

　　〜〈4文字の識別子〉

あるユニットでの，抽出側Datareplicatorのシステムログの抽出状況を表示する場合に，ユニット識別子を指定します。

-uオプションを省略すると，システム内のすべてのサーバが表示対象になります。-jオプションを省略して -uオプションを指定すると，システム及びこのユニットがHiRDB Datareplicator連携機能を使っているかどうかだけを表示します。

-s　サーバ名

　　〜〈1〜8文字の識別子〉

あるサーバでの，抽出側Datareplicatorのシステムログの抽出状況を表示する場合に，サーバ名を指定します。

-sオプションを省略すると，システム内のすべてのサーバが表示対象になります。

-jオプションを省略して -sオプションを指定すると，システム及びこのサーバの属するユニットがHiRDB Datareplicator連携機能を使っているかどうかだけを表示します。

pdrplstart（HiRDB Datareplicator連携の開始）

このコマンドはHiRDBのコマンドです。規則や注意などの詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

機能

HiRDB Datareplicator連携を開始します。

形式

pdrplstart

pdrplstop（HiRDB Datareplicator連携の中止）

このコマンドはHiRDBのコマンドです。規則や注意などの詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

機能

HiRDB Datareplicator連携を中止します。

注意事項

このコマンドは，Datareplicatorによるデータ連動を中止する場合にだけ使います。一時的な中断の目的では使わないでください。pdrplstopコマンドを実行すると，抽出側DBと反映側DBは不整合になります。

形式

pdrplstop　〔-f〕

オプション

-f

HiRDB Datareplicatorのシステムログの抽出状況に関係なく，HiRDB Datareplicator連携を強制終了する場合に指定します。停止中のユニットがある場合でも，HiRDB Datareplicator連携を終了します。

8　ユーザオウンコーディング

ユーザオウンコーディング（UOC）を作成すると，Datareplicatorのデータ連動の業務を補助できます。

この章では，Datareplicatorで使えるユーザオウンコーディング（UOC）の概要，作成方法，関数の文法，及びUOCのサンプルについて説明します。

8.1　反映情報編集UOC

反映情報編集UOCを作成すると，更新情報を編集して反映側DBの表に任意に反映できます。反映側Datareplicatorは表単位反映方式で反映処理を実行します。

8.1.1　反映情報編集UOCの概要

反映情報編集UOCを使って反映側DBに更新情報を反映する方法には，次の二つがあります。

SQLの発行

ワークファイルへの出力

更新情報を反映する手順を次の図に示します。

図8‒1　更新情報を反映する手順

SQLの発行

反映側Datareplicatorから受け取った更新情報を基に反映情報編集UOCでSQLを発行し，反映側DBに反映します。

ワークファイルへの出力

反映側Datareplicatorから受け取った更新情報を反映情報編集UOCで編集した後，ワークファイルへ出力します。UAPを使ってワークファイルから更新情報を取り出し，反映側DBへ反映します。

(1)　反映情報編集UOCの制御の流れ

反映情報編集UOCと反映側Datareplicatorとの制御の流れを次の図に示します。

図8‒2　反映情報編集UOCの制御の流れ

開始指示

反映側Datareplicatorを起動すると，反映処理起動の延長でUOCに対して開始指示の発行（UOCのhds_ubegin()の呼び出し）を行います。

反映情報編集指示

抽出側から送られてきた更新情報を反映プロセスが読み込み，読み込んだ更新情報1件ごとに更新情報編集指示の発行（UOCのhds_uedit()の呼び出し）を行います。

終了指示

反映側Datareplicatorを停止すると，反映処理停止の延長でUOCに対して終了指示の発行（UOCのhds_uend()の呼び出し）を行います。

反映情報編集UOCの各関数は，次のタイミングで呼び出されます。

hds_ubegin()

反映処理の起動時（hdsstart，hdsrfctlコマンドによる反映プロセスの起動，又は定義変更検知※，モード変更イベント検知による反映プロセスの再起動）にだけ呼び出されます。

hds_uedit()

更新情報1件ごとに呼び出されます。

hds_uend()

反映処理の停止時（hdsstop，hdsrfctlコマンドによる反映プロセスの停止，又は定義変更検知※，モード変更イベント検知による反映プロセスの一時停止）にだけ呼び出されます。

注※　定義変更検知は，XDM/DSで選択定義を使用している場合，定義変更していない場合でも，反映側システムと再接続するたびに定義が送信されhds_ubegin()，hds_uend()を呼び出します。

つまり，通常の処理（反映側Datareplicatorを1回起動してから停止するまでの間）での各関数の実行回数は，次のようになります（nは更新回数を表します）。

hds_ubegin()：1回

hds_uedit()：1〜n回

hds_uend()：1回

(2)　更新情報が渡される単位

更新情報は1SQL単位で，反映側Datareplicatorから反映情報編集UOCに渡されます。

同期点処理のCOMMIT要求は，単独で渡されます。

8.1.2　反映情報編集UOCの作成手順（UNIX）

UNIX版Datareplicatorで反映情報編集UOCを作成する手順について説明します。

反映情報編集UOCではSQLを使う場合，直接コンパイルを実行できません。いったんCコンパイラがコンパイルできるソースに変換した後，コンパイルする必要があります。UOCを実行するまでの手順を次の図に示します。

図8‒3　反映情報編集UOCの実行手順

(1)　作成方法

反映情報編集UOCインタフェース共有ライブラリの作成方法を次に示します。

反映情報編集UOCインタフェースを使う反映列を決定します。

反映情報編集UOCインタフェースの関数を作成します。

反映情報編集UOCでSQLを使用する場合，反映側HiRDBのSQLプリプロセサを使って，Cコンパイラがコンパイルできるソースファイルに変換します。

SQLプリプロセサについては，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

反映情報編集UOCインタフェースの関数をコンパイル／リンケージします。

(2)　コンパイル及びリンケージ

コンパイル及びリンケージについてOSごとに説明します。

なお，リンケージの未解決エラーが発生する場合は，リンケージのときに必要なライブラリすべてを指定してください。

(a)　HP-UX版の場合

UOCのコンパイル方法

cc　-c　+DD64　-I　/HiRDB/include　-I　/opt/hirdbds/include　UOCソースファイル名

　-c：

オブジェクト作成オプション

　-I　/HiRDB/include：

下線部分に，反映側HiRDBのインストールディレクトリを指定します。

　-I　/opt/hirdbds/include：

Datareplicatorが提供するヘッダファイル格納ディレクトリを指定（/opt/hirdbds/include固定）。UOC自身がほかのヘッダファイルを必要とする場合は，複数指定できます。

　UOCソースファイル名：

SQLプリプロセサを使って，Cコンパイラがコンパイルできるソースファイルに変換した名称を指定します。

コンパイルコマンドの文法については，該当するOSのリファレンスマニュアルを参照してください。

UOCのリンケージ方法

ld -o UOC名 -u main UOCオブジェクト名
 /opt/hirdbds/lib/libhdsuif.a /opt/hirdbds/lib/libhdsulb.so
 /opt/hirdbds/lib/libhdscom.so /opt/hirdbds/lib/libhdspck.so
 -lc -L /HiRDB/client/lib -lzcltk64

注1

UOC名には，実行形式ファイル名を指定します。この実行形式ファイル名を，反映定義に指定します。UOCの実行時には，実行形式ファイルを格納したディレクトリのパス名を環境変数PATHに設定しておいてください。

UOCオブジェクト名には，コンパイルして作成したオブジェクトファイル名を指定します。

/opt/hirdbds/lib下のライブラリは，反映側Datareplicatorが用意しているライブラリです。これらのライブラリは必ず指定してください。

注2

リンケージのコマンドに指定する実行ファイル名は，hdsで始まる名称 又はシステムにインストール済みのプログラムで禁止している名称を指定しないでください。

注3

-Lオプションの行は，UOC内からSQLを実行するときに指定するライブラリです。下線で示す部分には，反映側HiRDBをインストールしたディレクトリを指定します。

(b)　AIX版の場合

UOCのコンパイル方法

xlc -q64 -c -I /HiRDB/include -I /opt/hirdbds/include UOCソースファイル名

　-c：

オブジェクト作成オプション

　-I　/HiRDB/include：

下線部分に，反映側HiRDBのインストールディレクトリを指定します。

　-I　/opt/hirdbds/include：

Datareplicatorが提供するヘッダファイル格納ディレクトリを指定（/opt/hirdbds/include固定）。UOC自身がほかのヘッダファイルを必要とする場合は，複数指定できます。

　UOCソースファイル名：

SQLプリプロセサを使って，Cコンパイラがコンパイルできるソースファイルに変換した名称を指定します。

コンパイルコマンドの文法については，該当するOSのリファレンスマニュアルを参照してください。

UOCのリンケージ方法

xlc -q64 -o UOC名 -u main UOCオブジェクト名
 /opt/hirdbds/lib/libhdspck.a /opt/hirdbds/lib/libhdsulb.a
 /opt/hirdbds/lib/libhdscom.a /opt/hirdbds/lib/libhdsuif.a
 -lm -lc -L /HiRDB/client/lib -Wl,-blibpath:.:/usr/lib:/lib:/HiRDB/client/lib -lzcltk64

注1

UOC名には，実行形式ファイル名を指定します。この実行形式ファイル名を，反映定義に指定します。UOCの実行時には，実行形式ファイルを格納したディレクトリのパス名を環境変数PATHに設定しておいてください。

UOCオブジェクト名には，コンパイルして作成したオブジェクトファイル名を指定します。

/opt/hirdbds/lib下のライブラリは，反映側Datareplicatorが用意しているライブラリです。これらのライブラリは必ず指定してください。

注2

リンケージのコマンドに指定する実行ファイル名は，hdsで始まる名称 又はシステムにインストール済みのプログラムで禁止している名称を指定しないでください。

注3

-Lオプションの行は，UOC内からSQLを実行するときに指定するライブラリです。下線で示す部分には，反映側HiRDBをインストールしたディレクトリを指定します。

(c)　Linux版の場合

UOCのコンパイル方法

gcc -c -I /HiRDB/include -I /opt/hirdbds/include UOCソースファイル名

　-c：

オブジェクト作成オプション

　-I　/HiRDB/include：

下線部分に，反映側HiRDBのインストールディレクトリを指定します。

　-I　/opt/hirdbds/include：

Datareplicatorが提供するヘッダファイル格納ディレクトリを指定（/opt/hirdbds/include固定）。UOC自身がほかのヘッダファイルを必要とする場合は，複数指定できます。

　UOCソースファイル名：

SQLプリプロセサを使って，Cコンパイラがコンパイルできるソースファイルに変換した名称を指定します。

コンパイルコマンドの文法については，該当するOSのリファレンスマニュアルを参照してください。

UOCのリンケージ方法

gcc -o UOC名 -u main UOCオブジェクト名
 /opt/hirdbds/lib/libhdsuif.a /opt/hirdbds/lib/libhdsulb.so
 /opt/hirdbds/lib/libhdscom.so /opt/hirdbds/lib/libhdspck.so
 -lpthread -ldl
 -L/HiRDB/client/lib -lzclt64 -Wl,-R/HiRDB/client/lib

注1

-Rオプションは省略できます。ただし，省略した場合は，LD_LIBRARY_PATHに「HiRDBをインストールしたディレクトリ/client/lib」を追加しておく必要があります。

注2

-lは，反映側HiRDBのリンケージライブラリ名を指定します。

注3

-Lオプションの行は，UOC内からSQLを実行するときに指定するライブラリです。下線で示す部分には，反映側HiRDBをインストールしたディレクトリを指定します。

8.1.3　反映情報編集UOCの作成手順（Windows）

Windows版Datareplicatorで反映情報編集UOCを作成する手順について説明します。Windows版DatareplicatorのUOCは，DLLファイル（xxx.dll）として作成します。

(1)　作成方法

Windows版の場合，反映情報編集UOCはMicrosoft Visual C++で作成します。

次に示す手順で，DLLファイルを作成してください。

反映情報編集UOCを使う反映表を決定します。

Windows版HiRDBのアプリケーションプログラムを作成するC言語で反映情報編集UOCの関数を作成します。

UOCからSQLを発行するときは，SQLを各言語に展開するためにHiRDBのプリプロセサを使います。

DatareplicatorのUOC用のヘッダファイルは，Datareplicatorのインストール先ディレクトリの下の ¥include に格納してあります。

作成した関数をコンパイル／リンケージして，DLLファイルを作成します。DatareplicatorからUOCを呼び出すため，インタフェース関数は必ず _ _cdecl呼び出し規約で作成して，エクスポートしておいてください。

反映情報編集UOCの名称を，反映定義に絶対パス名で指定します。

(2)　コンパイル及びリンケージ

開発環境でのコンパイル，及びリンケージ方法について説明します。

Microsoft Visual C++を使用してコンパイル，リンケージをする場合，オプションの設定は，プロジェクトメニューから「プロパティ」を選択します。

設定する項目を次の表に示します。

表8‒1　Microsoft Visual C++の「プロパティ」で設定する項目

項目

カテゴリ

カテゴリの設定

設定値

プラットフォーム

−

−

Win32

構成プロパティ

全般

共通言語ランタイムサポート

共通言語ランタイムサポートを使用しない

コンパイラ

コード生成

構造体メンバのアライメント

8バイト

使用するランタイムライブラリ

マルチスレッドDLL

詳細

呼び出し規約

_cdecl *

全般

追加のインクルードディレクトリ

Datareplicatorインストールディレクトリ¥include

リンク

全般

追加のライブラリディレクトリ

HiRDBインストールディレクトリ¥CLIENT¥LIB

（UOCからSQLを発行する場合に指定）

入力

追加の依存ファイル

CLTDLL.LIB

（UOCからSQLを発行する場合に指定）

（凡例）

−：該当しません。

リンケージの未解決エラーが発生する場合は，リンケージのときに必要なライブラリすべてを指定してください。

(3)　注意事項

反映側Datareplicator又はほかのシステムで使っているメモリマップトファイルは，UOCでは使わないでください。

UOCの処理がエラーになったときは，エラーログファイルのプログラム名にはDLLファイルの名称が出力されます。

UOCからSQLを発行する場合は，HiRDBが提供するインクルードファイル，インポートライブラリを，それぞれコンパイル，リンクの際に指定してください。

8.1.4　反映情報編集UOCで使う関数の文法

反映情報編集UOCは，C言語を使ってプログラミングします。反映側Datareplicatorには，反映情報編集UOCを作成するときに使う関数を備えています。

反映情報編集UOCで使える関数名と機能の概要を次の表に示します。

表8‒2　反映情報編集UOCで使える関数と機能の概要

関数名

機能

hds_ubegin()

（編集開始指示）

反映情報の編集を開始することを指示します。ユーザは，反映側HiRDBへの接続処理又は環境の初期設定の処理を実行します。

hds_uedit()

（編集・加工指示）

反映情報の編集・加工及び同期点処理を指示します。ユーザは，反映情報を編集・加工してSQLを発行したり一般ファイルへ出力したりします。

hds_uend()

（編集終了指示）

反映情報の編集を終了することを指示します。ユーザは，反映側HiRDBからの切り離し処理又は環境の終了処理を実行します。

(1)　hds_ubegin()（編集開始指示関数）

(a)　関数の形式

#include<hds_ucommon.h>
#include<hds_ureflect.h>
　int　hds_ubegin（UINTERFACE_BLK　*インタフェースブロック名，
　int　*ステータス）;

(b)　パラメタの説明

UINTERFACE_BLK　*インタフェースブロック名

hds_uedit()関数又はhds_uend()関数に情報を引き継ぎたい場合に設定する情報を格納するための領域の名称を指定します。UINTERFACE_BLKは呼び出し元が確保します。インタフェースブロックの内容を次の表に示します。

表8‒3　インタフェースブロック（UINTERFACE_BLK）の内容

メンバ名

長さ（バイト）

属性

領域名

設定者

内容

auth_id

8

char

認可識別子

呼び出し元

反映システム定義で指定した接続認可識別子

password

30

char

パスワード

呼び出し元

反映システム定義で指定したパスワード

exsysid

2

char

抽出側Datareplicator識別子

抽出元

抽出側Datareplicatorの抽出システム定義で指定した抽出側Datareplicator識別子。小文字の16進数字が文字列として設定されます。

XDM/DSとの連動時は，'00'が設定されます。

repid1

2

char

識別子1

呼び出し元

反映システム定義で指定したデータ連動識別子

repid2

2

char

識別子2

呼び出し元

反映システム定義で指定した反映側Datareplicator識別子

*inherinf1

8

char*

引き継ぎ情報1

呼び出し先

hds_uedit()関数とhds_uend()関数に引き継ぐ領域のアドレス

inherinf2

4

int

引き継ぎ情報2

呼び出し先

hds_uedit()関数とhds_uend()関数に引き継ぐ情報

stopinf

4

int

終了モード

呼び出し元

UOC終了時の終了モード

この領域は，hds_uend()関数の呼び出し時だけ有効です。

HDS_FLG_NORMAL

正常終了

HDS_FLG_FORCE

強制停止

注1

反映側Datareplicatorでは，UINTERFACE_BLKのヘッダファイルを用意しているので，それを使ってください。ヘッダファイルについては，「表8-13　反映情報編集UOCのヘッダファイルの一覧」を参照してください。

注2

ユーザは，設定者が呼び出し元になっている領域を書き換えないでください。

int　*ステータス

編集開始指示関数の中でエラーを検知した場合，ステータスに値を設定できます。ステータスに値を設定すると，呼び出し元であるDatareplicatorからメッセージが出力され，その中にこのステータス値が表示されます。

(c)　戻り値

呼び出し元に戻るときに戻り値を設定します。設定できる戻り値を次の表に示します。

表8‒4　hds_ubegin()からの戻り値

コード

状態

ニモニック

呼ぴ出し元の処置

0

正常終了

HDS_RET_NORM

処理を続行します。

4

軽度（継続できるレベル）のエラー検知

HDS_RET_WARN

メッセージを出力します。処理は続行します。

0，4以外

重度（継続できないレベル）のエラー検知

HDS_RET_ERR

メッセージを出力します。処理は中止し，プロセスを終了します。

(d)　抽出側Datareplicatorを使うときの注意

抽出側Datareplicatorの送信環境定義のnsndidxxxオペランド（xxxは001〜256の整数）に，送信抑止受信元識別子を指定している場合，HiRDBのCONNECT処理の直前に，HiRDBの環境変数である$PDCLTAPNAMEに，hdssqleで始まり抽出側Datareplicator識別子で終わる20バイト以内の文字列を設定してください。

抽出側Datareplicator識別子として設定される文字列は，インタフェースブロック内に設定される文字列と同じです（2バイトの16進数字の文字列）。

(2)　hds_uedit()（編集・加工指示関数）

(a)　関数の形式

#include<hds_ucommon.h>
#include<hds_ureflect.h>
　int　hds_uedit（UINTERFACE_BLK　*インタフェースブロック名，
　　　　　　UREFLECT_BLK　*反映制御ブロック名，
　　　　　　UDATA_BLK　*キー情報ブロック名，
　　　　　　UDATA_BLK　*反映データブロック名，
　　　　　　int　*ステータス）;

(b)　パラメタの説明

UINTERFACE_BLK　*インタフェースブロック名

hds_begin()関数からの情報を引き継ぎたい場合に設定する情報を格納するための領域の名称を指定します。インタフェースブロック名については，「表8-3　インタフェースブロック（UINTERFACE_BLK）の内容」を参照してください。

UREFLECT_BLK　*反映制御ブロック名

反映情報の共通情報を格納するための領域の名称を指定します。反映制御ブロックは呼び出し元が確保します。反映制御ブロックの内容を次の表に示します。

表8‒5　反映制御ブロック（UREFLECT_BLK）の内容

メンバ名

長さ（バイト）

属性

領域名

設定者

内容

updkind

8

char

更新種別

呼び出し元

抽出側DBを更新するときの種別。次に種別を示します。種別を示す文字列は，8バイト固定です。8バイトに満たない部分は，空白で埋められます。

INSERT

INSERTを示します。

UPDATE

UPDATEを示します。

DELETE

DELETEを示します。

PURGE

PURGEを示します。

COMMIT

COMMITを示します。※

注※

この値の格納時は，認可識別子以降の項目の値は意味がありません。

auth_id

30

char

認可識別子

呼び出し元

抽出側DBを更新するときの認可識別子

tbl_id

30

char

表識別子

呼び出し元

抽出側DBを更新するときの表識別子

upd_date

4

char

更新日付

呼び出し元

抽出側DBを更新するときの日付（更新情報をジャーナルに出力した日付）。日付は10進符号なしパック形式（YYYYMMDD）で出力します。

YYYY：西暦年

MM：月

DD：日

upd_time

4

char

更新時刻

呼び出し元

抽出側DB更新時の時刻（更新情報をジャーナルに出力した時刻）時刻は10進符号なしパック形式（HHMMSSTT）で出力します。

HH：時

MM：分

SS：秒

TT：1/100秒

uapname

8

char

抽出側のUAP名

呼び出し元

抽出側DBを更新するときのユーザアプリケーションプログラムの名称

extsysid

4

char

抽出側DBのシステムID

呼び出し元

抽出側DBがHiRDBの場合

抽出側DBのHiRDB識別子

抽出側DBがメインフレーム（XDM/DS，PDMII E2，RDB1 E2）の場合

抽出側DBのサブシステムID

infflag1

1

unsigned　char

予備領域1

−

予備

infflag2

1

unsigned　char

予備領域2

−

予備

infflag3

1

unsigned　char

予備領域3

−

予備

reserve1

1

char

予備領域4

−

予備

infflag4

4

int

予備領域5

−

予備

注1

反映側Datareplicatorでは，UREFLECT_BLKのヘッダファイルを用意しているので，それを使ってください。ヘッダファイルについては，「表8-13　反映情報編集UOCのヘッダファイルの一覧」を参照してください。

注2

ユーザは，設定者が呼び出し元になっている領域を書き換えないでください。

UDATA_BLK　*キー情報ブロック名

UDATA_BLK　*反映データブロック名

反映情報を格納するための領域の名称を指定します。hds_uedit()の第3パラメタのキー情報ブロックと第4パラメタの反映データブロックの両方でこの構造体を使います。

キー情報ブロックでは，UDATA_BLKにマッピングキーの情報を格納します。反映データブロックでは，UDATA_BLKに反映データの情報を格納します。

キー情報ブロックは，INSERT，PURGE及びCOMMITの場合には列数に0が設定されます。また，キー値が変更された場合には，キー情報ブロックには更新前のキー値が設定されます。更新後のキー値及びINSERT時のキー値は，反映データブロックの中に設定されます。

DELETE，PURGE，COMMITの場合は，反映データブロックの列数に0が設定されます。

キー情報及び反映データ情報は，UDATA_BLKとUDATA_BLKからポイントされる構造体（これをUCOLUMN_BLKといいます）とスカラデータから構成されます。UDATA_BLKの列数に0が設定されている場合，UCOLUMN_BLKは参照しないでください。UDATA_BLKとその関連構造を次の図に示します。

図8‒4　UDATA_BLKとその関連構造

注※1

UDATA_BLKの内容については，「表8-6　UDATA_BLKの内容」を参照してください。

注※2

UCOLUMN_BLKの内容については，「表8-7　UCOLUMN_BLKの内容」を参照してください。

注※3

BLOB型又はBINARY型の後方削除更新をしている場合のデータ構造です。USUBSTR_BLKの内容については，「表8-8　USUBSTR_BLKの内容」を参照してください。

表8‒6　UDATA_BLKの内容

メンバ名

長さ（バイト）

属性

領域名

設定者

内容

colnum

4

int

列数

呼び出し元

マッピングキーの列数又は反映データの列数が設定されます。

*colinfptr

8

UCOLUMN_BLK*

UCOLUMN_BLK*アドレス

呼び出し元

UCOLUMN_BLKのアドレスが設定されます。

注

Datareplicatorでは，UDATA_BLKのヘッダファイルを用意しているので，それを使ってください。ヘッダファイルについては，「表8-13　反映情報編集UOCのヘッダファイルの一覧」を参照してください。

表8‒7　UCOLUMN_BLKの内容

メンバ名

長さ（バイト）

属性

領域名

設定者

内容

colname

30

char

列名

呼び出し元

列の名前が設定されます。

coltype

1

unsigned　char

列データ型

呼び出し元

列のデータ型が設定されます。設定内容については，「表8-9　列データ型のニモニック」を参照してください。

coloption

1

unsigned　char

列オプション

呼び出し元

列のオプションが設定されます。オプションの種類を次に示します。

HDS_COL_NOOPT（0x00）：

オプションなし

HDS_COL_NULL（0x01）：

NULLデータ

HDS_COL_MAPK（0x02）：

マッピングキー

反映データブロックだけ設定されます。キー情報ブロックには設定されません。

HDS_COL_ARRAY（0x04）：

配列列

HDS_COL_REPET（0x08）：

繰返し列

HDS_COL_ELMNL（0x10）：

繰返し列の要素の値がNULL

HDS_COL_REPTCOL（0x20）：

繰返し構造指定

HDS_COL_BLOBSUB（0x40）：

連結演算データ

HDS_COL_SUBSTR（0x80）：

SUBSTR演算後方削除更新ログ

elementnum

4

union

繰返し列の有効要素番号

又は抽象データ型の数

呼び出し元

繰返し列のとき：

前2バイト（short）には有効要素番号が設定されます。*指定のときは−2が設定されます。

後2バイト（short）には該当する列の要素データの数が設定されます。

抽象データ型の列のとき：

継承関係を含めたデータ型の数が設定されます。継承がないときは1が設定されます。

配列列のとき：

前2バイトには抽出側配列列の要素番号が設定されます。

後2バイトには0が設定されます。

mltcolkind

1

unsigned　char

繰返し列の更新種別

呼び出し元

繰返し列の場合の更新種別を次に示します。更新種別がUPDATEのときだけ有効になります。

HDS_COL_ADDV（0x01）：ADD

HDS_COL_DELV（0x02）：DELETE

HDS_COL_SETV（0x04）：SET

adtfunc

1

char

抽象データ型の反映方式

呼び出し元

「0x01」で固定です。

charset

1

char

文字集合種別

呼び出し元

UOCに渡す列データの文字集合種別が設定されます。

文字集合指定なし：

X'00'（HDS_CSET_DEFAULT）

文字集合指定あり（EBCDIK）：

X'01'（HDS_CSET_EBCDIK）

reserve1

2

char

予備領域

−

予備

collen

4

int

列データ長

呼び出し元

列のデータ長が設定されます。列オプションがNULLデータの場合，0が設定されます。

dataptr

4

union

データアドレス

呼び出し元

列データのアドレスが設定されます。列オプションがNULLデータの場合，NULLポインタが設定されます。設定内容については，「表8-10　データアドレスのニモニック」を参照してください。

注

反映側Datareplicatorでは，UCOLUMN_BLKのヘッダファイルを用意しているので，それを使ってください。ヘッダファイルについては，「表8-13　反映情報編集UOCのヘッダファイルの一覧」を参照してください。

表8‒8　USUBSTR_BLKの内容

メンバ名

長さ（バイト）

属性

領域名

設定者

内容

reserve1

4

int

内部情報1

呼び出し元

内部情報

data_len

4

int

内部情報2

呼び出し元

内部情報

reserve2

4

int

予備領域1

呼び出し元

予備

substr_spos

4

unsigned int

SUBSTR開始位置

呼び出し元

スカラ関数SUBSTR使用時の，切り出すデータ列の開始位置

reserve3

4

int

予備領域2

呼び出し元

予備

substr_len

4

unsigned int

SUBSTRデータ長

呼び出し元

スカラ関数SUBSTR使用時の，切り出すデータ列の長さ

reserve4

16

char

予備領域3

呼び出し元

予備

列データ型のニモニックを「表8-9　列データ型のニモニック」に，データアドレスのニモニックを「表8-10　データアドレスのニモニック」に示します。

表8‒9　列データ型のニモニック

列データ型

ニモニック

データコード

INTEGER

HDS_T_INT

(0xF1)

SMALLINT

HDS_T_SINT

(0xF5)

LARGE DECIMAL

HDS_T_DEC

(0xE5)

FLOAT

HDS_T_FLT

(0xE1)

DOUBLE PRECISION

HDS_T_DBL

(0xE1)

SMALL FLOAT

HDS_T_SFLT

(0xE3)

REAL

HDS_T_REAL

(0xE3)

CHARACTER

HDS_T_CHAR

(0xC5)

VARCHAR

HDS_T_VCHAR

(0xC1)

NCHAR

HDS_T_NCHAR

(0xB5)

NVARCHAR

HDS_T_NVCHAR

(0xB1)

MCHAR

HDS_T_MCHAR

(0xA5)

MVCHAR

HDS_T_MVCHAR

(0xA1)

DATE

HDS_T_DATE

(0x71)

TIME

HDS_T_TIME

(0x79)

TIMESTAMP

HDS_T_TIMESTAMP

(0x7D)

INTERVAL YEAR TO DAY

HDS_T_YTD

(0x65)

INTERVAL HOUR TO SECOND

HDS_T_HTS

(0x6F)

BLOB

HDS_T_BLOB

(0x93)

BINARY

HDS_T_BINARY

(0x91)

UNPACK

HDS_T_UNPACK

(0xFF)

表8‒10　データアドレスのニモニック

データ型

ニモニック

アドレスタイプ

INTEGER

HDS_A_INT

int*

SMALLINT

HDS_A_SINT

short*

LARGE DECIMAL

HDS_A_DEC

char*

FLOAT

HDS_A_FLT

double*

DOUBLE PRECISION

HDS_A_DBL

double*

SMALL FLOAT

HDS_A_SFLT

float*

REAL

HDS_A_REAL

float*

CHARACTER

HDS_A_CHAR

char*

VARCHAR

HDS_A_VCHAR

char*

NCHAR

HDS_A_NCHAR

char*

NVARCHAR

HDS_A_NVCHAR

char*

MCHAR

HDS_A_MCHAR

char*

MVCHAR

HDS_A_MVCHAR

char*

DATE

HDS_A_DATE

char*

TIME

HDS_A_TIME

char*

INTERVAL YEAR TO DAY

HDS_A_YTD

char*

INTERVAL HOUR TO SECOND

HDS_A_HTS

char*

BLOB

HDS_A_BLOB

char*

UNPACK

HDS_A_UNPACK

char*

TIMESTAMP

HDS_A_TIMESTAMP

char*

BINARY

HDS_A_BINARY

char*

SUBSTR演算後方削除更新ログ

HDS_A_SUBSTR

USUBSTR_BLK*

int　*ステータス

編集・加工指示関数の中でエラーを検知した場合，ステータスに値を設定できます。ステータスに値を設定すると，関数から戻った後に呼び出し元であるインタフェースプロセスからメッセージを出力し，その中にステータス値を表示します。

(c)　戻り値

呼び出し元に戻るときに戻り値を設定します。設定できる戻り値を次の表に示します。

表8‒11　hds_uedit()からの戻り値

コード

状態

ニモニック

呼び出し元の処置

0

正常終了

HDS_RET_NORM

処理を続行します。

4

軽度（継続できるレベル）のエラー検知

HDS_RET_WARN

メッセージを出力します。処理は続行されます。

0，4以外

重度（継続できないレベル）のエラー検知

HDS_RET_ERR

メッセージを出力します。処理は中止して，プロセスを終了します。

(3)　hds_uend()（編集終了指示関数）

(a)　関数の形式

#include<hds_ucommon.h>
#include<hds_ureflect.h>
　int　hds_uend（UINTERFACE_BLK　*インタフェースブロック名，
　　　 int　*ステータス）;

(b)　パラメタの説明

UINTERFACE_BLK　*インタフェースブロック名

hds_begin()関数又はhds_edit()関数からの情報を引き継ぎたい場合に設定する情報を格納するための領域の名称を指定します。インタフェースブロック名については，「表8-3　インタフェースブロック（UINTERFACE_BLK）の内容」を参照してください。

hds_ubegin()関数で動的に領域を割り当てた場合には，hds_uend()関数の中で解放してください。また，オープンしたファイルがある場合にはクローズしてください。hds_uend()関数から戻った後では，UINTERFACE_BLKで設定されているユーザ設定項目に対しては何もしないで，構造体の領域を解放してください。

データベースアクセスしているUOCで終了モードが強制停止のときは，DBMSにROLLBACKを実行してからDISCONNECTを実行してください。

int　*ステータス

編集終了指示関数の中でエラーを検知した場合，ステータスに値を設定できます。ステータスに値を設定すると，関数から戻った後に呼び出し元であるインタフェースプロセスからメッセージを出力し，その中にこのステータス値を表示します。

(c)　戻り値

呼び出し元に戻るときに戻り値を設定します。設定できる戻り値を次の表に示します。

表8‒12　hds_uend()関数からの戻り値

コード

状態

ニモニック

呼び出し元の処置

0

正常終了

HDS_RET_NORM

正常にプロセスを終了させます。

4

軽度（継続できるレベル）のエラー検知

HDS_RET_WARN

メッセージを出力します。プロセスは正常に終了させます。

0，4以外

重度（継続できないレベル）のエラー検知

HDS_RET_ERR

メッセージを出力します。プロセスは正常に終了させます。

(4)　反映情報編集UOCで使うヘッダファイル

反映側Datareplicatorでは，hds_ubegin()，hds_uedit()，hds_uend()の関数のインタフェースになる構造体及びニモニックコードをヘッダファイルで用意しています。

反映情報編集UOCで使うヘッダファイルは，次に示すディレクトリに格納してあります。

UNIX版の場合： /opt/hirdbds/include/

Windows版の場合：Datareplicatorをインストールしたディレクトリ¥include¥

反映情報編集UOCのヘッダファイルの一覧を次の表に示します。

表8‒13　反映情報編集UOCのヘッダファイルの一覧

ファイル名

内容

反映情報編集UOCに関連するメンバ

hds_ucommon.h

反映情報編集UOCの共通の構造体及びニモニックコード

UINTERFACE_BLK

戻り値のニモニック

hds_ureflect.h

反映情報編集UOCの構造体及びニモニックコード

UREFLECT_BLK

UREFLECT_BLKのニモニック

UDATA_BLK

UCOLUMN_BLK

データ型のニモニック

データアドレスのニモニック

(5)　規則

(a)　ファイル

反映情報編集UOCの関数の中で，操作できるファイルはユーザ独自のファイル（オープンしたファイル）だけです。ファイルの規則を次に示します。

標準入力，標準出力，標準エラー出力は，使わないでください。

ただし，反映側Datareplicatorの環境変数HDS_MST_STDCLOSEに「FALSE」を指定した場合は，標準入力，標準出力，標準エラー出力を使用できます。

自身でオープンしたファイル以外を書き込んだり読み込んだりしないでください。

反映側Datareplicatorのファイルを操作しないでください。

(b)　定義との関連

UOCを実行する場合，反映方式は表単位反映方式となります。このため，Datareplicatorは次のように動作します。

反映環境定義のstartmodeパラメタは無効になります。

hdsstateコマンドの表示内容の<REFLECTION INFORMATION>中のreflection modeは"tbl"となります。

UOCに対しては，control_trigger指示をしません。このため，UOCで実行する場合には，反映環境定義のcontrol_triggerパラメタは無効になります。

UOCに対しては，disconnect指示をしません。このため，UOCで実行する反映の場合には，反映システム定義のdiscintvlオペランドの指定は無効になります。

UOC内部で使う表の存在チェックをしません。このため，UOCで実行する反映の場合には，反映環境定義のtblcheckオペランドの指定は無効になります。

UOCで反映処理を実行する場合には，反映定義でユーザが作成したUOCの名称を設定します。反映処理の実行時には，指定した名称のUOCが自動的に起動されます。

(c)　SQL記述領域への設定

SQL記述領域を使って反映側DBを更新する場合，必要な内容をUOCインタフェーステーブルからSQL記述領域に設定して，UOCを作成します。

UOCで直接，UOCインタフェーステーブルの列データを参照する場合は，データ型によってはC言語のキャストをし，参照する必要があります。UOCインタフェーステーブルの列データアドレスが指すデータのデータ形式，実データ長とC言語での表記の関係を次の表に示します。

表8‒14　UOCの列データ型，データ長とC言語での表記の関係

UOCインタフェーステーブル

データ領域長

（バイト）

C言語での表記

ニモニック

列データ長

HDS_T_INT

4

4

int

HDS_T_SINT

2

2

short

HDS_T_DEC

先頭2バイト：精度

後ろ2バイト：位取り

精度÷2＋1

char　データエリア〔実データ長〕

HDS_T_FLT

8

8

double

HDS_T_DBL

HDS_T_SFLT

4

4

float

HDS_T_REAL

HDS_T_CHAR

文字列長（バイト数）

UOCの列データ長

char　データエリア〔実データ長〕

HDS_T_MCHAR

HDS_T_VCHAR

データ部文字列長（バイト数）

UOCの列データ長＋2

struct｛

　unsigned　short　実データ長

　char　データエリア〔実データ長〕

｝

HDS_T_NCHAR

文字列長（文字数）

UOCの列データ長＊2

char　データエリア〔実データ長〕

HDS_T_NVCHAR

データ部文字列長（文字数）

UOCの列データ長＊2＋2

struct｛

　unsigned　short　実データ長

　char　データエリア〔実データ長〕

｝

HDS_T_DATE

4

4

char　データエリア〔実データ長〕

HDS_T_TIME

3

3

char　データエリア〔実データ長〕

HDS_T_YTD

先頭2バイト：精度（8）

後ろ2バイト：位取り（0）

5

char　データエリア〔実データ長〕

HDS_T_HTS

先頭2バイト：精度（6）

後ろ2バイト：位取り（0）

4

char　データエリア〔実データ長〕

HDS_T_BLOB

（列オプションが0x80以外の場合）

データ部データ長（バイト数）

UOCの列データ長＋8

struct｛

　int　予備領域

　unsigned　int　実データ長

　char　データエリア〔実データ長〕

｝※

HDS_T_BLOB

（列オプションが0x80の場合）

32

UOCの列データ長＋8

「表8-8　USUBSTR_BLKの内容」を参照してください。

HDS_T_UNPACK

UNPACKデータ長（バイト数）

整数部けた数＋小数部けた数

char　データエリア〔実データ長〕

HDS_T_TIMESTAMP

7＋↑p÷2↑（バイト数）

p：小数部のけた数

UOC列データ長

char　データエリア〔実データ長〕

HDS_T_BINARY

（列オプションが0x80以外の場合）

データ部データ長（バイト数）

UOCの列データ長＋4

struct｛

　int　実データ長

　char　データエリア〔実データ長〕

｝※

HDS_T_BINARY

（列オプションが0x80の場合）

32

UOCの列データ長＋8

「表8-8　USUBSTR_BLKの内容」を参照してください。

注

繰返し列のデータは，一つの要素のデータ情報が一つのUCOLUMN_BLKに格納されます。

注※

連結演算のときも受け渡し方法は同じです。

(d)　データ型

抽出側DBがメインフレーム側DBの場合，データ変換が必要なときには，データ変換をしたデータがUOCに渡されます。データ変換については，「4.3.4　データ型の対応の設計」を参照してください。

DATE型，TIME型のデータ形式は，符号なしパック形式で格納されています。SQL記述領域を使ったUAPを作成する場合には，データが格納されているエリアのアドレスを，直接SQL記述領域に設定して処理できます。SQL記述領域を使わないUAPを作成する場合，DATE型，TIME型のデータを文字列の日付データ，時刻データに変換した後，埋込み変数に設定して処理する必要があります。

SMALLFLOAT型のデータは，表現範囲の相違によるオーバフローを回避するため，FLOAT型のデータとして渡されます。

抽出列型がUNPACK型の場合，DECIMAL型へデータ変換した後にDECIMALデータ形式でUOCに渡します。UNPACKデータがDECIMAL型に変換できない場合は，UNPACKデータ形式でUOCに渡します。UOCに渡されるUNPACK型のニモニックについては，「表8-9　列データ型のニモニック」又は「表8-10　データアドレスのニモニック」を参照してください。

8.1.5　反映情報編集UOCでの抽象データ型の扱い

反映情報編集UOCに抽象データ型を渡す場合，抽象データ型のコンストラクタ関数の入力データは，抽象データ型の属性データとして渡されます。

抽象データ型の属性データは，抽象データ型固有の情報を含んでいるため，反映情報編集UOCでも，抽象データ型のコンストラクタ関数にそのまま反映してください（抽象データ型の更新データを編集及び加工して反映することはできません）。

(1)　抽象データ型のニモニックと列データ構造

抽象データ型のニモニックと列データ構造について説明します。

(a)　抽象データ型のニモニック

抽象データ型のニモニックを「表8-15　列データ型のニモニック(UCOLUMN_BLK.coltype)」と「表8-16　データアドレスのニモニック(UCOLUMN_BLK.dataptr)」に示します。抽象データ型以外のニモニックについては，「表8-9　列データ型のニモニック」と「表8-10データアドレスのニモニック」を参照してください。

表8‒15　列データ型のニモニック(UCOLUMN_BLK.coltype)

列データ型

ニモニック

データコード

ADT（抽象データ型）

HDS_T_ADT

(0x83)

表8‒16　データアドレスのニモニック(UCOLUMN_BLK.dataptr)

データ型

ニモニック

アドレスタイプ

ADT（抽象データ型）

HDS_A_ADT

UTYPE_BLK *

(b)　抽象データ型の列データ構造

抽象データ型の列データ構造を次の図に示します。抽象データ型以外の列データ構造については，「図8-4　UDATA_BLKとその関連構造」を参照してください。

図8‒5　抽象データ型の列データ構造

注※1

UDATA_BLKの内容については，「表8-6　UDATA_BLKの内容」を参照してください。

注※2

UCOLUMN_BLKの内容については，「表8-7　UCOLUMN_BLKの内容」を参照してください。

UTYPE_BLK（抽象データ型情報）の内容を次の表に示します。

表8‒17　UTYPE_BLK（抽象データ型情報）の内容

メンバ名

長さ（バイト）

属性

領域名

設定者

内容

schema_name

31

char

認可識別子

呼出元

抽象データ型の認可識別子（終端記号を含む）

type_name

31

char

抽象データ型名

呼出元

抽象データ型の型名（終端記号を含む）

reserve1

2

char

予備領域1

呼出元

予備

def_attrnum

4

int

定義属性数

呼出元

抽象データ型の定義属性数

set_attrnum

4

int

属性データ数

呼出元

データ型中に格納されている属性データ数

data_addr

8

UATTR_BLK *

UATTR_BLK*アドレス

呼出元

属性管理テーブル（UATTR_BLK）のアドレス

reserve2

8

char

予備領域2

呼出元

予備

UATTR_BLK（属性データ情報）の内容を次の表に示します。

表8‒18　UATTR_BLK（属性データ情報）の内容

メンバ名

長さ（バイト）

属性

領域名

設定者

内容

attr_name

31

char

属性名

呼出元

属性名（終端記号を含む）

attr_type

1

unsignedchar

属性のデータ型

呼出元

属性のデータ型

データ型のニモニックについては，「表8-9　列データ型のニモニック」を参照してください。

null_flag

1

unsignedchar

属性のNULLフラグ

呼出元

属性のNULLフラグ

0x01：NULL値

0x00：非NULL値

adtfunc

1

unsignedchar

抽象データ型の反映方式

呼出元

属性抽象データ型反映方式

0x01：コンストラクタ関数反映方式

0x00：属性のデータ型が抽象データ型（0x83）以外の場合

reserve1

3

char

予備領域1

呼出元

予備

attr_len

4

int

属性データ長

呼出元

属性データ長

次の場合は0になります。

属性のデータ型が抽象データ型の場合

属性のNULLフラグがNULL値の場合

adtelnum

4

int

抽象データ型継承数

呼出元

属性のデータ型が抽象データ型の場合に，継承関係にあるデータ型数

1：継承なしの場合

0：属性のデータ型が抽象データ型（0x83）以外の場合

data_addr

8

UNION *

属性データのアドレス

呼出元

属性データのアドレス（抽出側で入力した抽象データ型のコンストラクタ関数の入力データ）

UTYPE_BLKのアドレス：属性のデータ型が抽象データ型の場合

NULL：属性のNULLフラグがNULL値の場合

データアドレスのニモニックについては，「表8-10データアドレスのニモニック」を参照してください。

reserve2

8

char

予備領域2

呼出元

予備

(c)　各抽象データ型のUTYPE_BLKとUATTR_BLKの設定内容

各抽象データ型のUTYPE_BLKの設定内容を「表8-19　各抽象データ型のUTYPE_BLKの設定内容」に，UATTR_BLKの設定内容を「表8-20　各抽象データ型のUATTR_BLKの設定内容」に示します。

表8‒19　各抽象データ型のUTYPE_BLKの設定内容

メンバ名

抽象データ型

SGMLTEXT

FREEWORD

XML

schema_name

MASTER

MASTER

MASTER

type_name

SGMLTEXT

FREEWORD

XML

reserve1

予備

予備

予備

def_attrnum

0

0

0

set_attrnum

1

1

1

data_addr

UATTR_BLKのアドレス

UATTR_BLKのアドレス

UATTR_BLKのアドレス

reserve2

予備

予備

予備

表8‒20　各抽象データ型のUATTR_BLKの設定内容

メンバ名

抽象データ型

SGMLTEXT

FREEWORD

XML

attr_name

未設定

未設定

未設定

attr_type

HDS_T_BLOB(0x93)※

HDS_T_VCHAR(0xC1)※

HDS_T_BINARY(0x91)※

null_flag

0x00

0x00

0x00

adtfunc

0x00

0x00

0x00

reserve1

予備

予備

予備

attr_len

実際の属性データ長

（最大2,147,483,647）

実際の属性データ長

（最大32,000）

実際の属性データ長

（最大2,147,483,647）

adtelnum

0

0

0

data_addr

属性データのアドレス

属性データのアドレス

属性データのアドレス

reserve2

予備

予備

予備

注※

反映情報編集UOCに渡した抽象データ型の属性データを参照する場合は，通常の列データ型と同じようにC言語のキャストをしてください。属性データのアドレスが指すデータ構造を属性データ型にキャストするときは，「表8-14　UOCの列データ型，データ長とC言語での表記の関係」を参照してください。

(2)　抽象データ型を扱うときの注意事項

抽象データ型の場合，反映情報編集UOCに渡すUCOLUMN_BLKのcollenメンバ（列データ長）には値を設定しません。そのため，抽象データ型を扱うときは，UCOLUMN_BLKのcollenメンバの値を参照しないでください。

(3)　抽象データ型を扱う反映情報編集UOCのサンプル

抽出対象表及び反映対象表の構成

抽出対象表の構成を次の図に示します。反映対象表も同じ構成になります。

コーディング例

SGMLTEXT型，FREEWORD型，及びXML型の列を含む表に対してINSERTを実行するコーディング例を次の図に示します。

図8‒6　抽象データ型の列を含む表に対してINSERTを実行するコーディング例

8.1.6　反映情報編集UOCを作成するときの注意

(1)　シグナルの制限

反映情報編集UOCの関数の中では，シグナルの操作をしないでください。

(2)　システムコールの制限

alarm()，pause()のシステムコールを発行しないでください。

fork()，exec()で子プロセスを生成する場合は，ユーザ側で後処理してください。

(3)　共用メモリの制限

反映側Datareplicator又はほかのシステムと同じ共用メモリを使わないでください。

(4)　同期点の制限

hds_uedit()で「COMMIT」を渡し，その戻り値が0又は4の場合，1個の同期点が完結されたものとみなされます。障害が発生して反映情報編集UOCのプロセスがアボートした場合，再開始のポイントは，前回の同期点の次から再実行されます。反映情報編集UOCの関数の中では，「COMMIT」が渡された場合に同期点処理をするとともに，途中で異常終了して再開始された場合に二重処理が発生しないように考慮した作りをしておく必要があります。

(5)　データベースにアクセスするUOCを作成するときの注意

データベースにアクセスするUOCでは，編集終了関数hds_uend()でインタフェースブロック（UINTERFACE_BLK）の終了情報フラグ（stopinf）を参照してください。その終了情報が強制終了の場合は，データベースシステムに対してROLLBACKを実行した後にDISCONNECTするようにUOCを作成してください。この場合，ROLLBACKしないでDISCONNECTすると，強制停止までの更新がDISCONNECTの自動コミットによってコミットされます。そのため，次回のDatareplicator再開始時に，データベースに矛盾が起こってUOCがSQLエラーになります。

(6)　反映環境定義との関連

discintvl（disconnect発行間隔）は，UOCによる反映グループでは無効です。

反映対象表にトリガを定義して反映情報編集インタフェースの関数内でHiRDBにアクセスする場合，反映環境定義のcontrol_triggerパラメタは無効になります。

(7)　反映処理に関する監査証跡を取得しない場合の注意

反映情報編集UOCを新規に作成する場合は，ここで示す注意事項に従って，反映情報編集UOCを作成してください。

既存の反映情報編集UOCを使用する場合は，反映情報編集UOCの実行形式ファイルを再度リンケージしてください。その場合，既存の反映情報編集UOCがここで示す注意事項に反していないことを確認してください。リンケージ方法については「8.1　反映情報編集UOC」を参照してください。なお，リンケージを行わなかった場合は，監査証跡が取得されます。

次の規則に従って反映情報編集UOCを作成してください。

hds_ubegin関数内でHiRDBへのCONNECTを実行する

この規則に反した場合，KFRB03094-Wメッセージが出力されます。

その後の処理は，反映システム定義のhirdb_audit_trailオペランドの指定値に従います。

hds_ubegin関数内でCONNECT以外のSQLを実行しない

この規則に反した場合，hds_ubegin関数内で指定したCONNECT以外のSQLは，監査証跡が取得されます。なお，hds_ubegin関数内でトランザクションが終了していない場合は，そのトランザクションに関する監査証跡が取得される場合があります。

hds_uend関数内でHiRDBへのDISCONNECTを実行する

この規則に反した場合，DISCONNECT発行後の監査証跡は取得されます。

SQLを実行しない反映情報編集UOCの場合，実行形式ファイル作成時のリンケージコマンドにHiRDBのライブラリを指定しないでください。

この規則に反した場合，KFRB03094-Wメッセージが出力されます。

その後の処理は，反映システム定義のhirdb_audit_trailオペランドの指定値に従います。

反映情報編集UOCによって不正なアクセスが行われることを防ぐため，Datareplicator管理者は，次の点を必ず確認してください。

使用する反映情報編集UOCがDBに対して不正なアクセスをしないこと

使用する反映情報編集UOCが悪意を持った第三者に改竄されないこと

反映情報編集UOCファイルの所有者及びアクセス権が次のように設定されていること

表8‒21　反映情報編集UOCファイルの所有者及びアクセス権

所有者，アクセス権

設定する情報

所有者

ユーザID

HiRDB Datareplicator管理者

グループID

HiRDB管理者のグループID

アクセス権

所有者

r-x（read権限及び実行権限）

グループ

---（アクセス不可）

そのほか

---（アクセス不可）

ファイルの書き込み権限がないため，反映情報編集UOCの実行形式ファイルを再作成する場合は，既存の実行形式ファイルを削除してから，新しい実行形式ファイルを再作成してください。

(8)　参照制約が定義されている表をデータ連動するときの注意

反映情報編集UOCに，参照制約が定義されている表は指定できません。

(9)　拡張SYSLOG機能に関する注意事項

拡張SYSLOG機能を使用する場合，「8.1.2　反映情報編集UOCの作成手順（UNIX）」に記載されているリンケージ方法で再度リンケージをしてください。

リンケージしなかった場合，反映情報編集UOCで出力されるsyslogfileは，拡張SYSLOG機能の対象となりません。

8.1.7　反映情報編集UOCのサンプル

反映側Datareplicatorに格納してあるUOCのサンプルについて説明します。

(1)　格納ディレクトリとファイル名

反映側Datareplicatorをインストールすると，サンプルファイルが次のディレクトリに格納されます。

ディレクトリ

UNIX版の場合：/opt/hirdbds/lib/sample/

Windows版の場合：Datareplicatorをインストールしたディレクトリ¥sample¥

ファイル名

hds_redit.ec

(2)　抽出環境

(a)　抽出対象表

抽出対象表の構成を次の図に示します。

図8‒7　抽出対象表の構成

注　更新処理の対象は，「在庫量」だけと想定しています。

(b)　抽出処理の内容

サンプルで抽出する処理の内容を次に示します。

更新情報名：ZAIKO

抽出対象列：すべての列

抽出順序：列の構成順

マッピングキー：「商品コード」の列

(3)　反映環境

(a)　反映対象表の内容

反映対象表の構成を次の図に示します。反映対象表名は，「在庫表」としています。

図8‒8　反映対象表（在庫表）の構成

(b)　反映定義

反映定義の内容を次に示します。反映定義は次の条件に従っています。

抽出対象表の列「色」以外を反映対象とします。

UOC名は「/users/replicator/sampleuoc」とします。

format ZAIKO
NAME FCODE      /* 商品コード */
NAME FNAME      /* 商品名   */
NAME FCOLOR      /* 色     */
NAME FTANKA      /* 単価    */
NAME FZAIKO      /* 在庫量   */
load FCODE,FNAME,FTANKA,FZAIKO from ZAIKO by '/users/replicator/sampleuoc';

(4)　処理の内容

編集開始指示関数（hds_ubegin）は，反映側HiRDBへのCONNECT処理を実行します。編集・加工指示関数（hds_uedit）は，更新種別に対応してINSERT，UPDATE，DELETE，PURGE，COMMITを実行します。

UPDATE，DELETEでは，反映対象表に更新対象の行がないエラー（SQLCODE　100）になると，エラーになった更新情報を無視して反映処理を継続します。そのほかのSQL実行エラーが発生した場合，編集終了指示関数（hds_uend）でROLLBACK処理を実行します。編集終了指示関数（hds_uend）は，必要に応じてROLLBACKし，DISCONNECTを実行します。

(a)　編集開始指示関数（hds_ubegin）

hds_ubegin関数のパラメタであるUINTERFACE_BLKから，認可識別子，パスワードを埋込み変数に設定して，その埋込み変数をパラメタとして反映側HiRDBにCONNECTを発行します。

(b)　編集・加工指示関数（hds_uedit）

SQL実行処理

hds_uedit関数のパラメタであるUREFLECT_BLKの更新種別で指定されたSQLを，反映側HiRDBに発行します。

INSERT

hds_uedit関数のパラメタである反映データブロック（UDATA_BLK）を基に反映対象表の各列の更新データアドレスを導き，各データを埋込み変数に設定します。設定した埋込み変数をパラメタとしてINSERTを実行します。

UPDATE

マッピングキーの列である「商品コード」の更新データアドレスを，hds_uedit関数のパラメタであるキー情報ブロックを基に導き，その更新データを埋込み変数に設定します。

抽出対象表の更新対象列は，列「在庫量」だけのため，hds_uedit関数のパラメタである反映データブロックには，列「在庫量」の更新情報が設定されています。その列「在庫量」の更新データを埋込み変数に設定します。

列「商品コード」の埋込み変数をUPDATEの探索条件値とし，さらに列「在庫量」の埋込み変数を更新値としてUPDATEを実行します。

DELETE

マッピングキーの列「商品コード」の更新データアドレスをhds_uedit関数のパラメタであるキー情報ブロックを基に導き，更新データを埋込み変数に設定します。その埋込み変数をDELETE文の探索条件としてDELETEを実行します。

PURGE

反映対象表の名称「在庫表」を指定し，PURGE TABLEを実行します。

COMMIT

COMMIT WORKを実行します。

関数終了処理

SQLの実行結果であるSQLCODEによって，リターンコードとステータスコードを決定します。SQLCODEによるリターンコードとステータスコードを次の表に示します。

表8‒22　SQLコードによるリターンコードとステータスコード

SQLCODE

SQLの状態

リターンコード

ステータスコード

0

正常終了

HDS_RET_NORM

（正常終了）

−

100

UPDATE，又はDELETEで反映対象表に，該当する行が存在しないエラー

HDS_RET_WARN

（軽度のエラー）

SQLCODE

0，100以外※

反映処理を中断するエラー

HDS_RET_ERR

（重度のエラー）

SQLCODE

注※

hds_uend関数でROLLBACKを実行するフラグとして，hds_uedit関数のパラメタであるインタフェースブロック（UINTERFACE_BLK）の引き継ぎ情報2に「−1」を設定します。

(c)　編集終了指示関数（hds_uend）

ROLLBACK及びDISCONNECTを実行します。

ROLLBACKは，hds_uend関数のパラメタであるインタフェースブロック（UNITERFACE_BLK）の引き継ぎ情報2が「−1」のときだけ実行します。

8.2　列データ編集UOC

列データ編集UOCを作成すると，任意の抽出列データを編集して，反映側DBに反映できます。

8.2.1　列データ編集UOCの概要

列データ編集UOCを作成すると，任意の抽出データ情報をDatareplicatorが反映側DBに反映する前にUOCへ制御が渡されます。DatareplicatorはUOCから制御が戻った後に，UOCで編集したデータを反映側DBへ反映します。

列データ編集UOCを作成した場合の更新情報を反映する手順を次の図に示します。

図8‒9　列データ編集UOCを使った場合の更新情報を反映する手順

(1)　列データ編集UOCが呼び出されるタイミング

列データ編集UOCは，列データ編集UOCの対象抽出列を含む表のINSERTと列データ編集UOCの対象反映列のUPDATE反映処理が発生したときに，Datareplicatorから呼び出されます。

列データ編集UOCの制御の流れを次の図に示します。

図8‒10　列データ編集UOCの制御の流れ

8.2.2　列データ編集UOCの作成手順（UNIX）

UNIX版Datareplicatorで列データ編集UOCを作成する手順について説明します。列データ編集UOCを実行するまでの手順を次の図に示します。

図8‒11　列データ編集UOCの実行手順

(1)　作成方法

列データ編集UOCインタフェース共有ライブラリの作成方法を次に示します。

列データ編集UOCインタフェースを使う反映列を決定します。

列データ編集UOCインタフェースの関数を作成します。

列データ編集UOCインタフェースの関数をコンパイル／リンケージします。

(2)　コンパイル及びリンケージ

コンパイル及びリンケージについてOSごとに説明します。

なお，リンケージの未解決エラーが発生する場合は，リンケージのときに必要なライブラリすべてを指定してください。

(a)　HP-UX版の場合

UOCのコンパイル方法

cc　-c　+DD64 +z　-I/opt/hirdbds/include　UOCソースファイル名 〔UOCソースファイル名〕…

　-c：

オブジェクト作成オプション

　+z：

位置独立コード作成オプション

　-I：

Datareplicatorが提供するヘッダファイル格納ディレクトリを指定（/opt/hirdbds/include固定）。UOC自身がほかのヘッダファイルを必要とする場合は，複数指定できます。

UOCのリンケージ方法

ld　-b　-o　libhdscuoc.sl　UOCオブジェクトファイル名 〔UOCオブジェクトファイル名〕…

(b)　AIX版の場合

UOCのコンパイル方法

xlc -q64 -c -I /opt/hirdbds/include UOCソースファイル名 〔UOCソースファイル名〕…

　-c：

オブジェクト作成オプション

　-I：

Datareplicatorが提供するヘッダファイル格納ディレクトリを指定（/opt/hirdbds/include固定）。UOC自身がほかのヘッダファイルを必要とする場合は，複数指定できます。

UOCのリンケージ方法

xlc -q64 -bM:SRE -bnoentry -bE:/opt/hirdbds/lib/libhdscuoc.exp -o libhdscuoc.a
 UOCオブジェクトファイル名 〔UOCオブジェクトファイル名〕…

(c)　Linux版の場合

UOCのコンパイル方法

gcc -c -fPIC -I/opt/hirdbds/include UOCソースファイル名 〔UOCソースファイル名〕…

　-c：

オブジェクト作成オプション

　-fPIC：

位置独立コード作成オプション

　-I：

Datareplicatorが提供するヘッダファイル格納ディレクトリを指定（/opt/hirdbds/include固定）。UOC自身がほかのヘッダファイルを必要とする場合は，複数指定できます。

UOCのリンケージ方法

gcc -shared -o libhdscuoc.so UOCオブジェクトファイル名 〔UOCオブジェクトファイル名〕…

(3)　注意事項

作成した列データ編集UOCのライブラリは，任意のディレクトリに格納できます。

格納先のディレクトリはSHLIB_PATH環境変数で指定してください。

ただし，/opt/hirdbds/lib下にあるlibhdscuoc.sl（Linux版，又はHP-UX（IPF）版の場合はlibhdscuoc.so，AIX版の場合はlibhdscuoc.a）とは入れ替えないでください。

8.2.3　列データ編集UOCの作成手順（Windows）

Windows版Datareplicatorで列データ編集UOCを作成する手順について説明します。Windows版DatareplicatorのUOCは，DLLファイル（xxx.dll）として作成します。

(1)　作成方法

Windows版の場合，反映情報編集UOCはMicrosoft Visual C++で作成します。

次に示す手順で，DLLファイルを作成してください。

Windows版HiRDBのアプリケーションプログラムを作成するＣ言語で列データ編集UOCの関数を作成します。列データ編集UOCのDLLファイル名は，hdscuoc.dll にしてください。

DatareplicatorのUOC用のヘッダファイルは，Datareplicatorのインストール先ディレクトリの下の ¥include に格納してあります。

作成した関数をコンパイル／リンケージして，DLLファイルを作成します。DatareplicatorからUOCを呼び出すため，インタフェース関数は必ず _ _cdecl呼び出し規約で作成して，エクスポートしておいてください。

(2)　コンパイル及びリンケージ

Microsoft Visual C++を使用してコンパイル，リンケージをする場合，オプションの設定は，プロジェクトメニューから「プロパティ」を選択します。

設定する項目を次の表に示します。

表8‒23　Microsoft Visual C++の「プロパティ」で設定する項目

項目

カテゴリ

カテゴリの設定

設定値

プラットフォーム

−

−

Win32

構成プロパティ

全般

共通言語ランタイムサポート

共通言語ランタイムサポートを使用しない

コンパイラ

コード生成

構造体メンバのアライメント

8バイト

使用するランタイムライブラリ

マルチスレッドDLL

詳細

呼び出し規約

_cdecl *

全般

追加のインクルードディレクトリ

Datareplicatorのインストールディレクトリ¥include

（凡例）

−：該当しません。

リンケージの未解決エラーが発生する場合は，リンケージのときに必要なライブラリすべてを指定してください。

(3)　列データ編集UOCを作成するときの注意

反映側Datareplicator又はほかのシステムで使っているメモリマップトファイルは，UOCでは使わないでください。

UOCの処理がエラーになったときは，エラーログファイルのプログラム名にはDLLファイルの名称が出力されます。

UOCを配置したフォルダをシステム環境変数のpathに追加してください。

8.2.4　列データ編集UOCで使う関数の文法

列データ編集UOCは，C言語でプログラミングします。反映側Datareplicatorには，列データ編集UOCを作成するときに使う関数を備えています。

列データ編集UOCで使える関数名と機能の概要を次の表に示します。

表8‒24　列データ編集UOCで使える関数と機能の概要

関数名

機能

hds_ucoleditX()

（列データの編集）

列データの編集前のデータを受け取って，編集後のデータを格納します。ユーザは，編集前のデータを編集して，編集後のデータを格納します。

(1)　hds_ucoleditX（列データの編集関数）

列データ編集UOCで使う関数は，hds_ucoleditX（Xは1〜8）です。一つのDatareplicatorシステム内に8個のUOC関数を作成できます。

(a)　関数の形式

#include<hds_ucommon.h>
#include<hds_ureflect.h>
　int　hds_ucoleditX（UCOLENV_BLK *列データ編集インタフェース環境ブロック，
　　　　UCOLUMN_BLK　*編集前反映列情報，
　　　　UCOLUMN_BLK　*編集後反映列情報，
　　　　int　*ステータス）;

(b)　パラメタの説明

パラメタの内容を次に示します。

関数の構造体は，列データ編集UOCのヘッダファイルで定義しています。構造体の設定者が呼び出し元の領域は，更新しないでください。ヘッダファイルについては，「表8-31　列データ編集UOCで使うヘッダファイルの一覧」を参照してください。

UCOLENV_BLK

列データ編集インタフェースの環境情報を格納するブロックです。

UCOLENV_BLKの内容を次の表に示します。

表8‒25　UCOLENV_BLKの内容

メンバ名

長さ（バイト）

属性

領域名

設定者

内容

interface_blk

56

UINTERFACE_BLK

インタフェースブロック

呼び出し元

反映システム定義の情報

reflect_blk

96

UREFLECT_BLK

反映制御ブロック

呼び出し元

反映データの抽出側DB更新情報

auth_id

8

char

認可識別子

呼び出し元

反映側DB反映時の認可識別子

tbl_id

30

char

表識別子

呼び出し元

反映側DB反映時の表識別子

reserve

2

char

予備

呼び出し元

−

UINTERFACE_BLK，UREFLECT_BLK

UINTERFACE_BLKとUREFLECT_BLKの構造は，反映情報編集UOCと構造は同じですが，設定内容や使う領域が異なります。

UINTERFACE_BLKの内容を「表8-26　UINTERFACE_BLKの内容」に，UREFLECT_BLKの内容を「表8-27　UREFLECT_BLKの内容」に示します。

表8‒26　UINTERFACE_BLKの内容

メンバ名

長さ（バイト）

属性

領域名

設定者

内容

auth_id

8

char

認可識別子

呼び出し元

反映システム定義で指定した接続認可識別子

password

30

char

パスワード

呼び出し元

反映システム定義で指定したパスワード

exsysid

2

char

抽出側Datareplicator識別子

呼び出し元

抽出側Datareplicatorの抽出システム定義で指定した抽出側Datareplicator識別子。小文字の16進数字が文字列として設定されます。

XDM/DSとの連動時は，'00'が設定されます。

repid1

2

char

識別子1

呼び出し元

反映システム定義で指定したデータ連動識別子

repid2

2

char

識別子2

呼び出し元

反映システム定義で指定した反映側Datareplicator識別子

*inherinf1

4

char *

−

−

列データ編集UOCでは使いません。

inherinf2

4

int

−

−

列データ編集UOCでは使いません。

stopinf

4

int

−

−

列データ編集UOCでは使いません。

表8‒27　UREFLECT_BLKの内容

メンバ名

長さ（バイト）

属性

領域名

設定者

内容

updkind

8

char

更新種別

呼び出し元

抽出側DBを更新するときの種別。次に種別を示します。

INSERT

INSERT文を示します。

UPDATE

UPDATE文を示します。

注　種別は8バイト固定です。8バイトに満たない部分は，空白で埋められます。

auth_id

30

char

認可識別子

呼び出し元

抽出側DBを更新するときの認可識別子

tbl_id

30

char

表識別子

呼び出し元

抽出側DBを更新するときの表識別子

upd_date

4

char

更新日付

呼び出し元

抽出側DBを更新するときの日付（更新情報をジャーナルに出力した日付）。日付は10進符号なしパック形式（YYYYMMDD）で出力します。

YYYY：西暦年

MM：月

DD：日

upd_time

4

char

更新時刻

呼び出し元

抽出側DB更新時の時刻（更新情報をジャーナルに出力した時刻）時刻は10進符号なしパック形式（HHMMSSTT）で出力します。

HH：時

MM：分

SS：秒

TT：1/100秒

uapname

8

char

抽出側のUAP名

呼び出し元

抽出側DBを更新するときのユーザアプリケーションプログラム名

extsysid

4

char

抽出側DBのシステムID

呼び出し元

抽出側DBがHiRDBの場合

抽出側DBのHiRDB識別子

抽出側DBがメインフレーム（XDM/DS，PDMII E2，RDB1 E2）の場合

抽出側DBのサブシステムID

infflag1

1

unsigned char

フラグ1

呼び出し元

未使用

HDS_NULL_FLAG (0x00)

固定値

infflag2

1

unsigned char

フラグ2

呼び出し元

未使用

HDS_NULL_FLAG (0x00)

固定値

infflag3

1

unsigned char

フラグ3

呼び出し元

未使用

(0x00)

固定値

reserve1

1

char

−

−

（境界調整用）

infflag4

4

int

フラグ4

呼び出し元

未使用

(0x00)

固定値

UCOLUMN_BLK

UCOLUMN_BLKは，列データについての情報を格納する領域です。

編集前反映列情報は，呼び出し元が更新情報の更新データについての情報を格納し，列データ編集UOCへ渡します。一方，編集後反映列情報は，UOCで編集した情報を格納する領域です。編集後のデータ型，列オプション（任意），列データ長の設定，編集後のデータは，編集後反映列情報のデータアドレスが示す領域へUOCが格納してください。

UCOLUMN_BLKの内容を次の表に示します。

表8‒28　UCOLUMN_BLKの内容

メンバ名

長さ（バイト）

属性

領域名

編集前

設定者

編集後

設定者

内容

colname

30

char

列名

呼び出し元

呼び出し元

編集前反映列情報

抽出元表の列名が設定されます。

編集後反映列情報

反映先表の列名が設定されます。

coltype

1

unsigned char

列タイプ

呼び出し元

呼び出し先

編集前反映列情報として，抽出列の列データ型が設定されます。

編集後反映列情報として，編集後の列データ型を設定してください。

反映情報編集インタフェースと同じニモニックを使ってください（ただし，編集後反映列情報には，BLOB，BINARY，UNPACK，及びADT（SGMLTEXT，FREEWORD，XML）データ型は指定できません）。

coloption

1

unsigned char

列オプション

呼び出し元

呼び出し先

編集前反映列情報として，抽出列の列オプションが設定されます。

編集後反映列情報として，編集後の列オプションを設定してください。

設定される列オプションを次に示します。

HDS_COL_NOOPT (0x00)

オプションなし

HDS_COL_NULL (0x01)

NULLデータ

HDS_COL_ARRAY (0x04)

配列列（ただし，編集後反映列情報には，配列列オプションは設定できません）

elementnum

4

union

配列列の有効要素番号

呼び出し元

−

編集前反映列情報として，列オプションに配列が指定されている場合，配列列の有効要素番号を設定します（編集後反映列情報には設定できません）。

mltcolkind

1

unsigned char

−

−

−

列データ編集UOCでは使いません。

adtfunc

1

unsigned char

ADT列反映方式

呼び出し元

−

抽象データ型連動方式として，次に示す値が設定されます。

0x00

抽象データ型以外

HDS_ADTREP_NORM(0x01)

コンストラクタ関数反映方式

charset

1

char

文字集合種別

呼び出し元

−

UOCに渡す列データの文字集合種別が設定されます。

編集前と編集後の文字集合種別は変更しないでください。変更すると，編集後の文字集合種別を無視し，編集前の文字集合として以降の処理を続行します。

文字集合指定なし：

X'00'（HDS_CSET_DEFAULT）

文字集合指定あり（EBCDIK）：

X'01'（HDS_CSET_EBCDIK）

reserve1

1

char

−

−

−

（境界調整用）

collen

4

int

列データ長

呼び出し元

呼び出し先

列のデータ長。内容については，「表8-29　列データ長の設定規則」を参照してください。

ただし，列オプションがNULLデータのときは，編集前反映列情報には0を設定します。編集後反映列情報に列オプションとしてNULLデータを設定する場合，データ型に関係なく列データ長を設定する必要はありません。

dataptr

4

union

データアドレス

呼び出し元

−

編集前反映列情報

編集前列データのアドレスが設定されています。

列オプションがNULLデータのときには，データアドレスとして，NULLが設定されています。

編集後反映列情報

列データ編集領域のアドレスが設定されています。列データ編集領域は，32002バイトの領域です。列データ編集UOCでは，本アドレスが示す領域へ対して編集データを設定してください。

アドレスの型は，反映情報編集インタフェースと同じニモニックを使ってください。

表8‒29　列データ長の設定規則

変換前/変換後

列データ型

編集前反映列情報

編集後反映列情報

備 考

設定有無

設定内容

設定要否

設定内容

NCHAR

有

編集前データ長［文字数］

要

編集後データ長［文字数］

−

CHAR

MCHAR

UNPACK

有

編集前データ長［バイト数］

要

編集後データ長［バイト数］

編集後反映列データ型にUNPACK型は指定できません。

NVARCHAR

VARCHAR

MVARCHAR

無

−

不要

−

編集前データは，データエリア内の先頭2バイトに格納されている実長を参照して編集してください。また，編集後データにはデータエリアの先頭2バイトに，編集後データの実長を設定してください。

列データ型がNVARCHARのときは，文字数を設定，VARCHAR，MVARCHARのときは，バイト数を設定してください。

DECIMAL

有

先頭2バイト

精度（全体のけた数）

後ろ2バイト

位取り（小数部けた数）

要

先頭2バイト

精度（全体のけた数）

後ろ2バイト

位取り（小数部けた数）

次の場合，精度の最大値は38となります。

反映側HiRDBのバージョンが08-04以降の場合

反映側DBMSがOracle又はSQL Serverの場合

上記以外の場合は，精度の最大値は29となります。

TIMESTAMP

有

先頭2バイト

編集前データ長

7＋↑p÷2↑［バイト数］

後ろ2バイト

位取り（小数部けた数）

要

先頭2バイト

編集後データ長

7＋↑p÷2↑［バイト数］

後ろ2バイト

位取り（小数部けた数）

pは，位取り（小数部けた数）を表す数値です。

上記以外

無

−

不要

−

データ長は，HiRDBのデータ形式を参照してください。

(c)　ステータス

列データ編集UOC関数をエラーリターンする場合に設定できます。

設定したステータス値は，Datareplicatorに制御が戻った後に，エラーメッセージとともに出力されます。

(d)　戻り値

列データ編集UOC関数では，呼び出し元にリターンするときに戻り値を設定してください。

設定できる列データ編集UOCからの戻り値を次の表に示します。

表8‒30　hds_ucoleditX()からの戻り値

状態

コード

ニモニック

リターン後の処置

正常終了

0

HDS_RET_NORM

反映処理を続行します。

エラー検知（継続できるレベル）

4

HDS_RET_WARN

呼び出し元でメッセージを出力し，反映処理を続行します。

エラー検知（継続できないレベル）

0，4以外

HDS_RET_ERR

呼び出し元でメッセージを出力し，その後，反映処理は中止します。

(2)　列データ編集UOCで使うヘッダファイル

列データ編集UOCで使うヘッダファイルは，次に示すディレクトリに格納してあります。

UNIX版： /opt/hirdbds/include/

Windows版の場合：Datareplicatorをインストールしたディレクトリ¥include

列データ編集UOCで使うヘッダファイルの一覧を次の表に示します。

表8‒31　列データ編集UOCで使うヘッダファイルの一覧

ファイル名

内容

列データ編集UOCに関連するメンバ

hds_ucommon.h

列データ編集UOCの共通の構造体及びニモニックコード

・UINTERFACE_BLK

・戻り値のニモニック

hds_ureflect.h

列データ編集UOCの構造体及びニモニックコード

・UCOLENV_BLK

・UREFLECT_BLK

・UREFLECT_BLKで使うニモニック

・UCOLUMN_BLK

・データ型のニモニック

・データアドレスのニモニック

8.2.5　列データ編集UOCを作成するときの注意

列データ編集UOC実行時には，環境変数に，共用ライブラリファイルが格納されているディレクトリパスを指定してください。なお，環境変数と共用ライブラリファイルはOSごとに異なります。OS，環境変数，及び共用ライブラリファイルの対応を次の表に示します。

表8‒32　OS，環境変数，及び共用ライブラリファイルの対応

OS

環境変数

共用ライブラリファイル

Linux

LD_LIBRARY_PATH

libhdscuoc.so

HP-UX

SHLIB_PATH

libhdscuoc.so

AIX

LIBPATH

libhdscuoc.a

環境変数が指定されていない場合や，環境変数で指定したディレクトリパス下に共用ライブラリファイルが存在しない場合は，列データ編集UOCを使わない通常の反映処理が実行されます。

(1)　シグナルの制限

列データ編集UOC関数内では，シグナルの操作をしないでください。

(2)　ファイルの制限

列データ編集UOC関数内で操作できるファイルは，ユーザ独自のファイルだけ（関数内でオープンしたファイルだけ）です。ファイルの規則を次に示します。

標準入力，標準出力，標準エラー出力は使わないでください。

自らがオープンしたファイル以外をread，write，closeしないでください。

HiRDBとDatareplicatorのファイルを操作しないでください。

(3)　共用メモリの制限

共用メモリは，Datareplicatorやほかのシステムと同じ共用メモリを使わないでください。

(4)　データ型の制限

次のデータ型の列は，列データ編集UOCでは扱えません。

指定した場合，反映定義の解析でエラーになります。

抽象データ型（SGMLTEXT，FREEWORD，XML）

BLOB型

BINARY型

SMALLFLOAT型データはFLOAT型データとしてUOCに渡します（表現範囲の相違によるオーバフローを避けるため）。

抽出列型がUNPACKデータの場合，DECIMAL型へデータ変換した後に列データ編集UOCへデータを渡します。ただし，UNPACKデータがDECIMAL型変換できない場合は，UNPACKデータ形式で列データ編集UOCへ渡します。

(5)　SQLの実行の制限

列データ編集UOC関数内，又は列データ編集UOC関数の延長で，SQLを実行しないでください。SQLを実行すると，Datareplicatorのトランザクション管理が不正になることがあります。

(6)　AIX版の場合の注意事項

AIX版では，hds_ucoledit1()からhds_ucoledit8()までの関数のすべてを作成しておいてください。すべてを作成していない場合，反映処理の実行時にエラーとなります。

(7)　繰返し列を扱う場合の注意事項

列データ編集UOCでのデータの受け渡しは要素データごとになります（1回の列データ編集UOC関数の呼び出しで，一つの要素データを列データ編集UOC関数へ渡します）。このため，繰返し列の要素数を列データ編集UOCで増やしたり減らしたりすることはできません。

8.2.6　列データ編集UOCのサンプル

反映側Datareplicatorに格納してあるUOCのサンプルについて説明します。

(1)　格納ディレクトリとファイル名

ディレクトリ

UNIX版の場合：/opt/hirdbds/lib/sample/

Windows版の場合：Datareplicatorをインストールしたディレクトリ¥sample¥

ファイル名

hds_cedit.c

8.3　送信データUOC

送信データUOCを作成すると，抽出した更新情報を反映側システムに送信する前に，送信対象とするかどうかをチェックできます。送信データUOCは，抽出側Datareplicatorで作成できます。

8.3.1　送信データUOCの概要

送信データUOCを作成すると，抽出した更新情報をDatareplicatorが反映側システムに送信する前にUOCへ制御が渡されます。DatareplicatorはUOCから制御が戻った後に，チェック結果に従って反映側システムに更新情報を送信します。

送信データUOCには，次に示すデータが渡されます。

抽出定義のsend文のwhere句に指定した条件をクリアしたデータ

ループバック抑止の判定で送信対象になったデータ

送信データUOCに渡す更新情報は，抽出定義で指定した抽出対象表単位で渡します。したがって，1表から複数の更新情報を抽出するように指定している場合は，マージされた更新情報1件を渡します。

送信データUOCを使う抽出側Datareplicatorには，送信環境定義のsenduocオペランドにuseを指定します。

送信データUOCを作成した場合の更新情報を送信する手順を次の図に示します。

図8‒12　送信データUOCを使った場合の更新情報を送信する手順

(1)　送信データUOCが呼び出されるタイミング

送信データUOCは，抽出定義のwhere句の判定が完了して，ループバック抑止のチェックが完了したときに，Datareplicatorから呼び出されます。

送信データUOCの制御の流れを次の図に示します。

図8‒13　送信データUOCの制御の流れ

8.3.2　送信データUOCの作成手順（UNIX）

UNIX版Datareplicatorで送信データUOCを作成する手順について説明します。送信データUOCを実行するまでの手順を次の図に示します。

図8‒14　送信データUOCの実行手順

(1)　作成方法

送信データUOCの共有ライブラリの作成方法を次に示します。

送信データUOCでチェックする更新情報を決定します。

送信データUOCの関数を作成します。

送信データUOCの関数をコンパイル／リンケージします。

(2)　コンパイル及びリンケージ

コンパイル及びリンケージについてOSごとに説明します。

なお，リンケージの未解決エラーが発生する場合は，リンケージのときに必要なライブラリすべてを指定してください。

(a)　HP-UX版の場合

UOCのコンパイル方法

cc -c +DD64 +z -I/opt/hirdbds/include UOCソースファイル名 〔UOCソースファイル名〕…

　-c：

オブジェクト作成オプション

　+z：

位置独立コード作成オプション

　-I：

Datareplicatorが提供するヘッダファイル格納ディレクトリを指定（/opt/hirdbds/include固定）。UOC自身がほかのヘッダファイルを必要とする場合は，複数指定できます。

UOCのリンケージ方法

ld -b -o libhdesuoc.so UOCオブジェクトファイル名 〔UOCオブジェクトファイル名〕…

(b)　AIX版の場合

UOCのコンパイル方法

xlc -q64 -c -I /opt/hirdbds/include UOCソースファイル名〔UOCソースファイル名〕…

　-c：

オブジェクト作成オプション

　-I：

Datareplicatorが提供するヘッダファイル格納ディレクトリを指定（/opt/hirdbds/include固定）。UOC自身がほかのヘッダファイルを必要とする場合は，複数指定できます。

UOCのリンケージ方法

xlc -q64 -bM:SRE -bnoentry -bE:/opt/hirdbds/lib/libhdesuoc.exp -o libhdesuoc.a
 UOCオブジェクトファイル名 〔UOCオブジェクトファイル名〕…

(c)　Linux版の場合

UOCのコンパイル方法

gcc -c -fPIC -I/opt/hirdbds/include
 UOCソースファイル名 〔UOCソースファイル名〕…

　-c：

オブジェクト作成オプション

　-fPIC：

位置独立コード作成オプション

　-I：

Datareplicatorが提供するヘッダファイル格納ディレクトリを指定（/opt/hirdbds/include固定）。UOC自身がほかのヘッダファイルを必要とする場合は，複数指定できます。

UOCのリンケージ方法

gcc -shared -o libhdesuoc.so UOCオブジェクトファイル名 〔UOCオブジェクトファイル名〕…

(3)　注意事項

作成した送信データUOCのライブラリは，任意のディレクトリに格納できます。ただし，/opt/hirdbds/lib下にあるlibhdesuoc.so（HP-UX版の場合はlibhdesuoc.so，Linux版の場合はlibhdesuoc.so，AIX版の場合はlibhdesuoc.exp）とは入れ替えないでください。

UOCを実行する前に，抽出システム定義のnode_shlibpathオペランドに送信データUOCライブラリ（libhdesuoc.sl又はlibhdesuoc.so）が格納してあるディレクトリを指定しておいてください。node_shlibpathオペランドに指定したディレクトリ下に送信データUOCライブラリがないときは，全更新情報を送信対象とします。

8.3.3　送信データUOCの作成手順（Windows）

Windows版Datareplicatorで送信データUOCを作成する手順について説明します。Windows版DatareplicatorのUOCは，DLLファイル（xxx.dll）として作成します。

(1)　作成方法

Windows版の場合，反映情報編集UOCはMicrosoft Visual C++で作成します。

次に示す手順で，DLLファイルを作成してください。

Windows版HiRDBのアプリケーションプログラムを作成するＣ言語で送信データUOCの関数を作成します。送信データUOCのDLLファイル名は，senduoc.dllにしてください。

DatareplicatorのUOC用のヘッダファイルは，Datareplicatorのインストール先ディレクトリの下の ¥include に格納してあります。

作成した関数をコンパイル／リンケージして，DLLファイルを作成します。DatareplicatorからUOCを呼び出すため，インタフェース関数は必ず _ _cdecl呼び出し規約で作成して，エクスポートしておいてください。

(2)　コンパイル及びリンケージ

Microsoft Visual C++を使用してコンパイル，リンケージをする場合，オプションの設定は，プロジェクトメニューから「プロパティ」を選択します。

設定する項目を次の表に示します。

表8‒33　Microsoft Visual C++の「プロパティ」で設定する項目

項目

カテゴリ

カテゴリの設定

設定値

プラットフォーム

−

−

Win32

構成プロパティ

全般

共通言語ランタイムサポート

共通言語ランタイムサポートを使用しない

コンパイラ

コード生成

構造体メンバのアライメント

8バイト

使用するランタイムライブラリ

マルチスレッドDLL

詳細

呼び出し規約

_cdecl *

全般

追加のインクルードディレクトリ

Datareplicatorのインストールディレクトリ¥include

（凡例）

−：該当しません。

リンケージの未解決エラーが発生する場合は，リンケージのときに必要なライブラリすべてを指定してください。

(3)　注意事項

抽出側Datareplicator又はほかのシステムで使っているメモリマップトファイルは，UOCでは使わないでください。

UOCの処理がエラーになったときは，エラーログファイルのプログラム名にはDLLファイルの名称が出力されます。

UOCを配置したフォルダをシステム環境変数のpathに追加してください。

8.3.4　送信データUOCで使う関数の文法

送信データUOCは，C言語でプログラミングします。抽出側Datareplicatorには，送信データUOCを作成するときに使う関数を備えています。

送信データUOCで使える関数名と機能の概要を次の表に示します。

表8‒34　送信データUOCで使える関数と機能の概要

関数名

機能

hde_usendcheck ()

（送信データの判定）

送信データ（更新情報）を受け取って，チェック結果を格納します。ユーザは，チェックする内容を指定して，結果を返します。

(1)　hde_usendcheck（送信データの判定）

送信データUOCで使う関数は，hde_usendcheck()です。一つの抽出側Datareplicatorシステム内に1個のUOC関数を作成できます。

(a)　関数の形式

#include<hde_usend.h>
　int  hde_usendcheck（
　HDE_EXT_ENVINFO  *envinfo，  /*（IN） 送信環境情報ブロック*/
　HDE_EXT_TBLINFO  *tblinfo，    /*（IN） 抽出表情報ブロック　　*/
　HDE_EXT_COLINFO  *colinfo，   /*（IN） 抽出データ情報ブロック*/
　int                   *status ）； /*（OUT） 送信UOCステータス　*/

(b)　パラメタの説明

パラメタの内容を次に示します。

関数の構造体は，送信データUOCのヘッダファイルで定義しています。構造体の設定者が呼び出し元の領域は，更新しないでください。ヘッダファイルについては，「表8-42　送信データUOCのヘッダファイルの一覧」を参照してください。

HDE_EXT_ENVINFO

送信データUOCの環境情報を格納するブロックです。

HDE_EXT_ENVINFOの内容を次の表に示します。

表8‒35　 HDE_EXT_ENVINFOの内容

メンバ名

長さ（バイト）

属性

領域名

設定者

内容

sendid

9

char

送信先識別子

呼び出し元

該当する更新情報の送信先を示す識別子（NULLで終了）

hdeid

1

unsigned char

抽出側Datareplicator識別子

呼び出し元

抽出システム定義hdeidオペランドの指定値

識別子2文字は，1バイトで表現しています。

（例）c1 → 0xC1

hdsid

1

unsigned char

反映システム識別子

呼び出し元

送信環境定義sendhdsidオペランドの指定値

識別子2文字は，1バイトで表現しています。

（例）c1 → 0xC1

dsid

1

unsigned char

データ連動識別子

呼び出し元

送信環境定義dsidオペランド，又は抽出環境定義のdsidオペランドの指定値（送信環境定義dsidオペランドが優先）

識別子2文字は，1バイトで表現しています。

（例）c1 → 0xC1

reserve1

20

char

予備

呼び出し元

予備（0x00...00）

HDE_EXT_TBLINFO

HDE_EXT_TBLINFOの内容を次の表に示します。

表8‒36　 HDE_EXT_TBLINFOの内容

メンバ名

長さ（バイト）

属性

領域名

設定者

内容

tableid

4

int

抽出表ID

呼び出し元

該当する更新情報の抽出表ID

tablename

31

char

抽出表名

呼び出し元

該当する更新情報の抽出表名（NULLで終了）

schemaname

9

char

認可識別子

呼び出し元

該当する更新情報の抽出表の認可識別子（NULLで終了）

exttime

8

char

抽出時間

呼び出し元

該当する更新情報の抽出時間

10進符号なしパック形式（YYYYMMDDhhmmss00）で出力します。

YYYY：西暦年

MM：月

DD：日

hh：時

mm：分

ss：秒

extkind

1

unsigned char

更新種別

呼び出し元

更新したSQL種別

INSERT：

HDE_EXT_INSERT (0x01)

UPDATE：

HDE_EXT_UPDATE (0x02)

DELETE：

HDE_EXT_DELETE (0x03)

PURGE：

HDE_EXT_PURGE (0x04)

apkind

1

unsigned char

ループバック情報

呼び出し元

ループバック情報

0x00：

UAPからの更新情報

0x01：

反映側Datareplicator（hdesqleオペランド）からの更新情報

reserve1

11

char

予備

呼び出し元

予備（0x00...00）

HDE_EXT_COLINFO

HDE_EXT_COLINFOの内容を「表8-37　HDE_EXT_COLINFOの内容」に，HDE_EXT_COLINFOから参照できるHDE_EXT_DATAINFOの内容を「表8-38　HDE_EXT_DATAINFOの内容」に示します。

HDE_EXT_TBLINFOのextkindの値がHDE_EXT_PURGEのときは，HDE_EXT_COLINFOの内容はNULL値になって参照できません。

表8‒37　 HDE_EXT_COLINFOの内容

メンバ名

長さ（バイト）

属性

領域名

設定者

内容

colnum

4

int

列情報数

呼び出し元

該当する更新情報にある抽出列の数（HDE_EXT_DATAINFOのエントリ数）

*datainfo

4

HDE_EXT_DATAINFO *

抽出データ情報の先頭アドレス

呼び出し元

抽出データ情報（HDE_EXT_DATAINFO）の配列の先頭アドレス

reserve

8

char

予備

呼び出し元

予備

表8‒38　 HDE_EXT_DATAINFOの内容

メンバ名

長さ（バイト）

属性

領域名

設定者

内容

colid

4

int

抽出列ID

呼び出し元

抽出列ID

colname

31

char

抽出列名

呼び出し元

抽出列名（NULLで終了）

coltype

1

unsigned char

列データ型

呼び出し元

抽出列のデータ型

列データ型の一覧については，「表8-40　列データ型の一覧」を参照してください。

colopt

1

unsigned char

列オプション

呼び出し元

抽出列のオプション

マッピングキー：

HDE_EXT_MAPPINGKEY (0x01)

繰返し列：

HDE_EXT_MCOL (0x02)

charset

1

unsigned char

文字集合種別

呼び出し元

該当する列の文字集合種別

文字集合指定なし：

HDE_CSET_DEFAULT 0x00

文字集合指定あり（EBCDIK）：

HDE_CSET_EBCDIK 0x01

reserve1

2

char

予備

呼び出し元

予備（0x00...00）

bf_datalen

4

int

更新前の列データ長※1

呼び出し元

抽出列の更新前の列データ長

0：

0バイトデータ，又はNULL値を示します。

−1：

更新前の列データが未使用であることを示します。

bf_dataptr

4

union※2

更新前の列データ※1

呼び出し元

抽出列の更新前の列データへの先頭アドレス

0：

NULL値を示します。

−1：

更新前の列データが未使用であることを示します。

af_datalen

4

int

更新後の列データ長※1

呼び出し元

抽出列の更新後の列データ長

0：

0バイトデータ，又はNULL値を示します。

−1：

更新後の列データが未使用であることを示します。

af_dataptr

4

union※2

更新後の列データ※1

呼び出し元

抽出列の更新後の列データへの先頭アドレス

0：

NULL値を示します。

−1：

更新後の列データが未使用であることを示します。

precision

2

short

精度

呼び出し元

coltypeがHDE_T_DECの場合に精度（全体のけた数）が設定されます。それ以外の場合には0が設定されます。

scale

2

short

位取り

呼び出し元

coltypeがHDE_T_DECの場合に位取り（小数点以下のけた数）が設定されます。それ以外の場合には0が設定されます。

sec_preci

2

short

小数秒のけた数

呼び出し元

coltypeがHDE_T_TIMESTAMPの場合に小数秒のけた数が設定されます。それ以外の場合には0が設定されます。

reserve2

2

char

予備

呼び出し元

予備（0x00...00）

注※1

更新前データと更新後データの組み合わせの一覧を「表8-39　更新前データと更新後データの組み合わせ」に示します。DATAINFOの並び（配列）については，INSERTのときにはカラムIDでソート，UPDATE，DELETEのときには抽出順になります。

注※2

該当する抽出列の属性がCHAR，又はVARCHARの場合，渡されるデータは該当する抽出列の文字集合となります。

表8‒39　更新前データと更新後データの組み合わせ

データ種別

更新前

データ長

更新前

データ

更新後

データ長

更新後

データ

INSERT

nバイトデータ

−1

−1

n

addr

0バイトデータ

−1

−1

0

addr

NULLデータ

−1

−1

0

0

非マッピングキーのUPDATE

nバイト

データ

から

nバイトデータへ

−1

−1

n

addr

0バイトデータへ

−1

−1

0

addr

NULLデータへ

−1

−1

0

0

0バイト

データ

から

nバイトデータへ

−1

−1

n

addr

0バイトデータへ

−1

−1

0

addr

NULLデータへ

−1

−1

0

0

NULL

データ

から

nバイトデータへ

−1

−1

n

addr

0バイトデータへ

−1

−1

0

addr

NULLデータへ

−1

−1

0

0

マッピングキーのUPDATE

nバイト

データ

から

nバイトデータへ

n

addr

n

addr

0バイトデータへ

n

addr

0

addr

NULLデータへ

n

addr

0

0

0バイト

データ

から

nバイトデータへ

0

addr

n

addr

0バイトデータへ

0

addr

0

addr

NULLデータへ

0

addr

0

0

NULL

データ

から

nバイトデータへ

0

0

n

addr

0バイトデータへ

0

0

0

addr

NULLデータへ

0

0

0

0

DELETE※

nバイトデータ

n

addr

−1

−1

0バイトデータ

0

addr

−1

−1

NULLデータ

0

0

−1

−1

注※

渡されるデータはマッピングキーのデータだけです。可変長データの同値更新，又は非更新の場合，変更前後のデータ情報はすべて「−1」になります。

列データ型の一覧を次の表に示します。

表8‒40　列データ型の一覧

列データ型

ニモニック

コード

INTEGER

HDE_T_INT

0xF1

SMALLINT

HDE_T_SINT

0xF5

LARGE DECIMAL

HDE_T_DEC

0xE5

FLOAT

HDE_T_FLT

0xE1

DOUBLE PRECISION

HDE_T_DBL

0xE1

SMALL FLOAT

HDE_T_SFLT

0xE3

REAL

HDE_T_REAL

0xE3

CHARACTER

HDE_T_CHAR

0xC5

VARCHAR

HDE_T_VCHAR

0xC1

NCHAR

HDE_T_NCHAR

0xB5

NVARCHAR

HDE_T_NVCHAR

0xB1

MCHAR

HDE_T_MCHAR

0xA5

MVARCHAR

HDE_T_MVCHAR

0xA1

DATE

HDE_T_DATE

0x71

TIME

HDE_T_TIME

0x79

TIMESTAMP

HDE_T_TIMESTAMP

0x7D

INTERVAL YEAR TO DAY

HDE_T_YTD

0x65

INTERVAL HOUR TO SECOND

HDE_T_HTS

0x6F

ADT（抽象データ型）

HDE_T_ADT

0x83

BLOB

HDE_T_BLOB

0x93

BINARY

HDE_T_BINARY

0x91

int　*status

UOCの状態コードを示します。UOC内でエラーが起こったときの状態を表示するために使います。関数の呼び出し時は，0で初期化して渡されます。

ここに設定されたコードは，戻り値がHDE_EXT_SEND（1），HDE_EXT_NOSEND（0）以外のときに出力されるエラーメッセージKFRB02052-Eの埋字として表示されますが，設定された値は送信プロセスの動作には影響しません。

(c)　戻り値

送信データUOC関数では，呼び出し元にリターンするときに戻り値を設定してください。

設定できる送信データUOCからの戻り値を次の表に示します。

表8‒41　hde_usendcheck()からの戻り値

状態

コード

ニモニック

リターン後の処置

更新情報を送信

1

HDE_EXT_SEND

該当する更新情報を反映システムに送信します。

更新情報を送信しない

0

HDE_EXT_NOSEND

該当する更新情報は反映システムに送信しません。

送信処理を停止

−1

HDE_EXT_STOP

反映システムへの送信処理を停止します。この値が返ったときは，送信プロセスからエラーメッセージKFRB02052-Eが出力されて，該当する送信先に対する処理を中止します。

送信処理を停止した理由は，hde_usendcheck()のstatusに返ります。

上記以外

(2)　送信データUOCで使うヘッダファイル

送信データUOCで使うヘッダファイルは，次に示すディレクトリに格納してあります。

UNIX版の場合：/opt/hirdbds/include/

Windows版の場合：Datareplicatorをインストールしたディレクトリ¥include¥

送信データUOCのヘッダファイルを次の表に示します。

表8‒42　送信データUOCのヘッダファイルの一覧

ファイル名

内容

送信データUOCに関連するメンバ

hde_usend.h

送信データUOCの構造体及びニモニックコード

・HDE_EXT_ENVINFO

・HDE_EXT_TBLINFO

・HDE_EXT_COLINFO

・HDE_EXT_DATAINFO

・データ型のニモニック

・データアドレスのニモニック

8.3.5　送信データUOCを作成するときの注意

送信データUOC実行時には，環境変数SHLIB_PATH（Linux版の場合はLD_LIBRARY_PATH，AIX版の場合はLIBPATH）に共用ライブラリファイル（libhdesuoc.so又はlibhdesuoc.exp）が格納されているディレクトリパスを指定してください。

環境変数SHLIB_PATH（Linux版の場合はLD_LIBRARY_PATH，AIX版の場合はLIBPATH）が指定されていない場合や，環境変数で指定したディレクトリパス下に共用ライブラリファイルが存在しない場合は，送信データUOCを使わない通常の反映処理が実行されます。

(1)　シグナルの制限

送信データUOC関数内では，シグナルの操作をしないでください。

プロセスを制御する関数（exit()， abort() など）は使わないでください。

送信データUOC内で，HDE_EXT_DATAINFO中の更新前の列データ，更新後の列データのアドレスでfree()を実行しないでください。

(2)　ファイルの制限

送信データUOC関数内で操作できるファイルは，ユーザ独自のファイルだけ（UOC関数でオープンしたファイルだけ）です。ファイルの規則を次に示します。

標準入力，標準出力，標準エラー出力は使わないでください。

自らがオープンしたファイル以外をread，write，closeしないでください。

HiRDBとDatareplicatorのファイルを操作しないでください。

送信データUOCに到着したデータを加工しないでください。

送信データUOC内で確保した資源は，次回の送信データUOCの呼び出しに引き継げません。

(3)　共用メモリの制限

共用メモリは，Datareplicatorやほかのシステムと同じ共用メモリを使わないでください。

(4)　データ型の制限

次のデータ型の列は，送信データUOCでは扱えません。

抽象データ型（SGMLTEXT，FREEWORD，XML）

追加更新をしているBLOB型及びBINARY型

後方削除更新をしているBLOB型及びBINARY型

(5)　SQLの実行の制限

送信データUOC関数内，又は送信データUOC関数の延長で，SQLを実行しないでください。このようにSQLを実行すると，Datareplicatorのトランザクション管理が不正になることがあります。

(6)　そのほかの制限

送信文字コードをEBCDIK指定にした場合でも，渡されるデータはEBCDIK変換前の文字コードで渡します。

同じ送信先に対する処理でも，複数のプロセスに分けて処理されることを考慮して送信データUOCを作成してください。

引数で渡す表ID，列IDはhdeprepコマンド実行時IDが渡されます。そのため，UOCの中でこれらのIDを使っているときに，hdeprepコマンド以降に表を再作成するとUOCの修正も必要になります。

8.3.6　送信データUOCのサンプル

Datareplicatorに格納してあるUOCのサンプルについて説明します。

(1)　格納ディレクトリとファイル名

ディレクトリ

UNIX版の場合：/opt/hirdbds/lib/sample/

Windows版の場合：Datareplicatorをインストールしたディレクトリ¥sample¥

ファイル名

hde_uocsample.c

(2)　ソースファイルの内容

送信データUOCのサンプルは，次に示す仕様で作成しています。

在庫表の商品コードと在庫量をチェックして該当するデータを送信します。

条件式は次のとおりで，該当する場合はHDE_EXT_SENDを戻り値として設定します。

商品コード＝10でかつ在庫量が100以上

又は

商品コード＝20でかつ在庫量が50以上

在庫表以外の抽出表のデータは，すべて送信対象とします。

(3)　サンプルのライブラリ作成手順

次に，サンプルのライブラリ作成手順をHP-UXの場合の例で示します。

$ cc -c +DD64 +z -I/opt/hirdbds/include hde_uocsample.c
$ ld -b -o libhdesuoc.so hde_uocsample.o

9　障害時の対処

この章では，抽出側Datareplicator又は反映側Datareplicatorを運用中に障害が発生した場合の対処について説明します。

9.1　抽出側Datareplicatorの障害時の対処

抽出側Datareplicatorで障害が起こったときの対処方法について説明します。

反映側システムの障害の対処方法については，HiRDBの反映側システムのときは「9.2　反映側Datareplicatorの障害時の対処」を，HiRDB以外の反映側システムのときは該当するマニュアルを参照してください。

9.1.1　障害の対処の手順

抽出側Datareplicatorの障害に対処する手順について説明します。

(1)　対処の手順

エラーメッセージの内容を確認します。

syslogファイル（Windowsの場合はイベントログ）にメッセージが出力されます。メッセージの内容を確認してください。

次のエラー情報ファイルに，syslogファイル（Windowsの場合はイベントログ）と同じエラーメッセージが出力されているかどうかを確認します。

抽出マスタエラー情報ファイル

抽出ノードマスタエラー情報ファイル

Datareplicatorの稼働中にエラー情報ファイルがスワップ又はクローズされると，メッセージ（KFRB00051-I，KFRB00052-I）が出力されます。このメッセージを契機にバックアップを取得しているときは，その内容を確認してください。

抽出側Datareplicatorの稼働トレースファイルをhdstrceditコマンドで編集し，解析した結果を保存します。

メッセージの内容を基に，エラーに対処します。

エラーの対処方法については，「9.1.2　エラーの対処方法」を参照してください。

エラーの対処後の処置を実行します。

エラーの原因によっては，障害が発生したプロセスに対応した処置をする必要があります。障害が発生したプロセスごとの処置については，「9.1.3　エラー対処後の処置」を参照してください。

エラーの内容によっては，抽出側Datareplicatorのプロセス又は共用メモリ（Windows版の場合はメモリマップトファイル）が残っていることがあります。

UNIX版Datareplicatorの場合は，残ったプロセス又は共用メモリはDatareplicator再起動時に削除されます。

Windows版Datareplicatorの場合は，残ったプロセス又はメモリマップトファイルを次の手順で削除してください。

手順

操作

1

タスクマネージャを起動し，「プロセス」タブで表示されるDatareplicatorプロセスのプロセスIDを取得します。

2

手順1で取得したプロセスIDに該当するプロセスを停止します。

　pdkill プロセスID※

3

インストールディレクトリ¥tmp¥hde¥spool¥shm下にあるメモリマップトファイルを削除します。

注※

Datareplicator Extensionを使用している場合は，pdkillコマンドでなくhdskillコマンドを使用してください。

(2)　システム管理者への連絡

エラーのうち，システム管理者に連絡する必要がある場合は，次のように処置してください。

次に示すデータを取得します。

syslogファイル（Windowsの場合はイベントログ）に出力されたメッセージ

抽出側Datareplicatorのステータス情報

hdestateコマンドを実行して，ステータス情報を取得します。

コアファイル（プロセス全体のダンプファイル）

環境変数HDEPATHで設定したディレクトリに，次に示す形式で出力されます。

coreプロセスID

　プロセスIDはエラーが発生したプロセスを識別する番号です。

ただし，抽出側Datareplicatorを起動したユーザが環境変数HDEPATHで指定したディレクトリに対して書き込み権限を持っていない場合，コアファイルは作成されません。

メモリマップトファイル（Windows版の場合）

抽出マスタステータスファイル

抽出サーバステータスファイル

抽出マスタエラー情報ファイル

抽出ノードマスタエラー情報ファイル

稼働トレースファイル

定義ファイル（変更の可能性がある場合）

エラーの内容を調査して対処します。

内部矛盾などのエラーの場合には，保守員に連絡してください。

9.1.2　エラーの対処方法

抽出側システムのエラーの原因と対処方法を次の表に示します。なお，障害が発生して抽出側DBと反映側DBの不整合が発生した場合は，抽出側Datareplicator及び反映側Datareplicatorを初期化する必要があります。初期化手順の詳細については，「9.4　障害回復時の初期化手順」を参照してください。

表9‒1　エラーの原因と対処方法

エラーの原因の種類

エラーの対処方法

メモリ不足（ローカルメモリ）

動作中の不要なプロセスを終了してください。

メモリを増設してください。

メモリ不足（共用メモリ）

共用メモリを使っている，動作中の不要なプロセスを終了してください。

メモリを増設してください。

ファイルディスクリプタ不足

不要なファイルをクローズしてください。

システムパラメタ（ファイルディスクリプタ数の上限値）を調整してください。

ソケット確立不可

システムコールからの詳細コードを基にエラーの原因を取り除いてください。

ポートチェックエラー

詳細コードを基にエラーの原因を取り除いてください。

通信回線切断

通信回線を再接続してください。

ファイル容量不足

抽出情報キューファイル

抽出情報キューファイルに格納してあるすべての更新情報を反映側システムに送信し終わってから，hdestopコマンドで抽出側Datareplicatorを終了してください。その後，ファイルの数を増やす又は容量を拡張した後，hdestart -iコマンドでファイルを初期化して，hdestartコマンドで再起動してください。

詳細は，「抽出情報キューファイル満杯時の運用手順」のフローチャートに従って対処してください。

抽出時のステータスファイル

抽出情報キューファイルに格納されているすべての更新情報を反映側システムに送信し終わってから，hdestopコマンドで抽出側Datareplicatorを終了してください。その後，ファイルの容量を拡張した後，hdestart -iコマンドでファイルを初期化して，hdestartコマンドで再起動してください。

媒体不正

抽出情報キューファイル

抽出情報キューファイルにだけ障害が発生した場合

エラーの原因を取り除いた後，抽出情報キューファイル回復機能を使用して，抽出情報キューファイルを回復してください。抽出情報キューファイル回復機能については，「9.7　抽出情報キューファイル回復機能」を参照してください。

抽出情報キューファイル以外にも障害が発生した場合

エラーの原因を取り除いた後，抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を同期を取って初期化して，抽出側DBを基に反映側DBを再作成してください。

抽出時のステータスファイル

エラーの原因を取り除いた後，抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を同期を取って初期化して，抽出側DBを基に反映側DBを再作成してください。

データ連動用連絡ファイル

システムログファイル※

抽出側DB

抽出側DBのバックアップとバックアップ取得以降のログを基にして，データベース回復ユティリティ（pdrstr）で回復してください。それ以外の方法で回復した場合は，抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を同期を取って初期化して，抽出側DBを基に反映側DBを再作成してください。

抽出情報キューファイルの満杯

hdestateコマンドで送信プロセスの状態を確認して，正常に稼働していない場合は，エラー原因を取り除いた後，エラーが発生している送信プロセスを再起動してください。

送信プロセスでのエラーが取り除けない場合などに，データ連動を中止するときは，抽出側Datareplicatorを強制停止してください。その後，抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を同期を取って初期化して，抽出側DBを基に反映側DBを再作成してください。

詳細は，「抽出情報キューファイル満杯時の運用手順」のフローチャートに従って対処してください。

抽出情報キューファイルの満杯時に縮退対象になった送信先がある場合の処置については，「9.1.4　反映側システムでエラーが発生したときの対処」を参照してください。

更新情報不正

更新情報の不正が起こった直後に抽出したステータスファイルと抽出情報キューファイルを保存して保守員に連絡してください。

エラーの原因を取り除いた後，抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を同期を取って初期化して，抽出側DBを基に反映側DBを再作成してください。

定義情報不正

抽出側システム又は抽出側Datareplicatorの定義を修正してください。

SQLエラー

SQLCODEを基にエラーの原因を取り除いてください。

内部矛盾

保守員に連絡してください。

マシン電源切断

マシンを再起動してください。

バスエラー

保守員に連絡してください。

不正シグナル受信（sigkill）

UNIX版Datareplicatorの場合

不正シグナルを受信した場合は，hdeshmcleanコマンドを実行してください。

Windows版Datareplicatorの場合

マシンを再起動してください。

注※

二重化している場合は，両系障害が発生したとき。

抽出情報キューファイル満杯時の運用手順

抽出情報キューファイルが満杯になると，エラーメッセージが出力されます。出力されるメッセージと出力するプロセスとの関係を次に示します。

抽出ノードマスタ：KFRB00042-E

抽出マスタ：KFRB00701-E

これらのメッセージが出力された場合の運用手順を次に示します。

注※1

hdestateコマンドを実行して，送信処理が動作中かどうかを確認します。

注※2

必要に応じて停止した要因を取り除いて，hdestart -sコマンドで送信処理を開始します。

注※3

hdestateコマンドの実行結果から，抽出情報キューファイルが幾つ割り当てられているかを確認します。

注※4

抽出情報キューファイルの追加登録に失敗したときのために，バックアップを取得してください。バックアップ方法については，「6.4.2(7)(b)　抽出サーバステータスファイルのバックアップ」を参照してください。

注※5

抽出情報キューファイルは，hdemodqコマンドで追加登録できます。hdemodqコマンドについては，「6.4.2(6)(b)　抽出情報キューファイルの構成を変更するコマンド（hdemodqコマンド）」又は「7. コマンドの文法」のhdemodqコマンドの文法の説明を参照してください。

注※6

抽出情報キューファイル全体を読み込むのに必要な時間（目安として1MB当たり1秒）が経過した後，送信間隔（指定値が0の場合は1分）ごとに数回hdestateコマンドを実行して抽出情報キューファイルへの処理状態を確認します。「Queue read position」が「Queue write position」の次の抽出情報キューファイル示しているときは満杯状態が解消されていないため，抽出情報キューファイルを追加します。

注※7

送信間隔（指定値が0の場合は1分）が経過した後，送信間隔ごとに数回hdestateコマンドを実行して抽出情報キューに対する処理状態を確認します。「Queue read position」が「Queue write position」の次の抽出情報キューファイル示しているときは満杯状態が解消されていないため，抽出情報キューファイルを追加します。

9.1.3　エラー対処後の処置

障害が発生したプロセスごとの抽出側Datareplicatorの処理と，エラー対処後の処置を次の表に示します。

表9‒2　エラー対処後の処置

障害が発生したプロセス

抽出側Datareplicatorの処理

ユーザが取る処置

抽出マスタプロセス

抽出側Datareplicatorを終了する（各バックエンドサーバ下の抽出側Datareplicatorも終了します）。

エラーメッセージは，抽出マスタエラー情報ファイルと抽出ノードマスタエラー情報ファイルに出力します。

エラー対処後，hdestartコマンドで抽出側Datareplicatorを再起動してください。

抽出ノードマスタプロセス

エラーが発生したサーバマシンでのすべての抽出処理と送信処理を停止します。

エラーメッセージは，抽出ノードマスタエラー情報ファイルに出力します。

エラー対処後，エラーが発生したバックエンドサーバのサーバマシンの抽出処理，送信処理をhdestartコマンドで再起動してください。

抽出プロセス

エラーが発生したバックエンドサーバの抽出処理だけを停止します。

エラーメッセージは，抽出ノードマスタエラー情報ファイルに出力します。

エラー対処後，hdestart　-eコマンドで停止している抽出処理を再起動してください。

送信プロセス

エラーが発生した送信処理だけを停止します。

エラーメッセージは，抽出ノードマスタエラー情報ファイルに出力します。

エラー対処後，hdestart　-sコマンドで停止している送信処理を再起動してください。

送信マスタプロセス

送信処理はすべて停止します。

エラーメッセージは，抽出ノードマスタエラー情報ファイルに出力します。

エラー対処後，hdestart　-sコマンドで停止している送信処理を再起動してください。

抽出コマンドプロセス

メッセージ出力後，コマンドの実行を中止します。

エラーメッセージは，標準出力に出力します。

エラー対処後，コマンドを再実行してください。

稼働トレース収集プロセス

エラーになるとメッセージが出力されて，稼働トレースは取得されなくなります。

Datareplicatorの処理は続行します。

メッセージの内容を参照して，エラーの原因を取り除いてください。

9.1.4　反映側システムでエラーが発生したときの対処

反映側システムでエラーが発生したときの対処について説明します。ここでは，次の項目について説明します。

抽出側DBと反映側DBとの間に不整合が発生した場合

複数の反映側システムへ送信している場合の反映側DBの再作成

抽出情報キューファイルの満杯時に縮退対象になった送信先がある場合の処置

(1)　抽出側DBと反映側DBとの間に不整合が発生した場合

反映側システムでの障害のために，抽出側DBと反映側DBとの間に不整合が発生した場合は，反映側DBの再作成が必要です。抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を同期を取って初期化し，抽出側DBを基に反映側DBを再作成してください。反映側DBの再作成については，「6.5　抽出側HiRDBの運用」を参照してください。

(2)　複数の反映側システムへ送信している場合の反映側DBの再作成

一つの抽出側システムから複数の反映側システムへ送信している場合に，ある特定の反映側システムで障害が発生したときは，抽出側システムでは部分初期開始を使用すると，障害が発生した反映側システムに対する送信処理だけを初期化できます。この場合，障害が発生した反映側システムに対する送信処理だけを部分初期開始し，障害が発生した反映側システムの反映対象DBを再作成してください。

この場合の運用手順を次に示します。

連動対象の抽出側DBと反映側DBとの整合性を保つために，抽出側HiRDBの業務を停止します。

抽出側のデータ連動対象DBをpdholdコマンドで閉塞して，データ連動対象DBの更新を抑止します。

抽出側Datareplicatorをhdestopコマンドで終了します。

反映側Datareplicatorをhdsstopコマンドで終了します。

抽出側DBを基に，障害が発生した反映側システムの反映側DBだけを再作成します。この場合，HiRDB Dataextractorを使うと，抽出側DBから反映側DBを効率的に作成できます。

障害が発生した送信先を指定して，抽出側Datareplicatorを部分初期開始します（hdestart -i -Sコマンドを実行）。

障害が発生した反映側システムの反映側Datareplicatorの環境を初期化します（hdsstart -iコマンドを実行）。

hdestartコマンドで抽出側Datareplicatorを起動します。

抽出側のデータ連動対象DBの閉塞をpdrelsコマンドで解除します。

抽出側HiRDBの業務を再開します。

(3)　抽出情報キューファイルの満杯時に縮退対象になった送信先がある場合の処置

抽出情報キューファイルが満杯になったときに縮退対象になった送信先システムがある場合，縮退対象になった送信先システムの反映側DBを再作成する必要があります。

この場合の運用手順は，複数の反映側システムへ送信している場合にある特定の反映側システムで障害が発生したときの運用手順と同じです。運用手順については，「(2)　複数の反映側システムへ送信している場合の反映側DBの再作成」を参照してください。

9.1.5　ユーザオウンコーディングの障害時の対処

UOCの稼働中に障害が発生した場合，抽出側DatareplicatorはUOCが設定した戻り値に対応する処置を実行します。UOCの戻り値については，「8. ユーザオウンコーディング」を参照してください。

UOCが異常終了すると，反映側Datareplicatorはメッセージを出力して異常終了します。

9.1.6　ファイルの二重化運用時のファイル障害への対処

ファイルの二重化して運用しているときにファイル障害が発生した場合，ファイルの回復作業が必要になります。以降，障害の対処方法を説明します。

(1)　A系とB系の両方に障害が発生した場合

A系及びB系のファイルの両方に障害が発生した場合は，Datareplicatorを初期化してください。

(2)　A系とB系のどちらかに障害が発生した場合

A系又はB系のファイルのどちらかに障害が発生した場合は，障害の発生したファイルによって対処方法が異なります。

Datareplicatorが自動的に回復するファイル

次に示すファイルに障害が発生した場合，Datareplicatorが自動的に障害を回復します。回復は，障害発生後のそのファイルを使用するプロセスが起動した時に行われます。

抽出マスタステータスファイル

抽出サーバステータスファイル

データ連動用連絡ファイル

反映マスタステータスファイル

反映ステータスファイル

手動で回復する必要のあるファイル

次に示すファイルに障害が発生した場合，現用ファイル複写コマンド（hdefcopy又はhdsfcopy）でファイルを回復する必要があります。コマンドの詳細については，「7.　コマンドの文法」のhdefcopyコマンド又はhdsfcopyコマンドを参照してください。

抽出情報キューファイル

反映情報キューファイル

9.2　反映側Datareplicatorの障害時の対処

反映側Datareplicatorで障害が起こったときの対策方法について説明します。

抽出側システムの障害の対処方法については，HiRDBの抽出側システムのときは「9.1　抽出側Datareplicatorの障害時の対処」を，HiRDB以外の抽出側システムのときは該当するマニュアルを参照してください。

9.2.1　障害の対処の手順

反映側Datareplicatorの障害に対処する手順について説明します。

(1)　対処の手順

エラーメッセージの内容を確認します。

syslogファイル（Windowsの場合はイベントログ）にメッセージが出力されます。メッセージの内容を確認してください。

反映エラー情報ファイルのエラーログに，syslogファイル（Windowsの場合はイベントログ）と同じエラーメッセージが出力されているかどうかを確認します。

Datareplicatorの稼働中にエラー情報ファイルがスワップ又はクローズされると，メッセージ（KFRB00051-I，KFRB00052-I）が出力されます。このメッセージを契機にバックアップを取得しているときは，その内容を確認してください。

反映側Datareplicatorの稼働トレースファイルをhdstrceditコマンドで編集し，解析した結果を保存します。

メッセージの内容を基に，エラーに対処します。

エラーの対処については，「9.2.2　エラーの対処方法」を参照してください。

エラーの対処後の処置を実行します。

エラーの原因によっては，障害が発生したプロセスに対応した処置をする必要があります。障害が発生したプロセスごとの処置については，「9.2.3　エラー対処後の処置」を参照してください。

エラーの内容によっては，反映側Datareplicatorのプロセス又は共用メモリ（Windows版の場合はメモリマップトファイル）が残っていることがあります。

UNIX版Datareplicatorの場合は，残ったプロセス又は共用メモリはDatareplicator再起動時に削除されます。

Windows版Datareplicatorの場合は，残ったプロセス又はメモリマップトファイルを次の手順で削除してください。

手順

操作

1

タスクマネージャを起動し，「プロセス」タブで表示されるDatareplicatorプロセスのプロセスIDを取得します。

2

手順1で取得したプロセスIDに該当するプロセスを停止します。

　pdkill プロセスID※

3

インストールディレクトリ¥tmp¥hde¥spool¥shm下にあるメモリマップトファイルを削除します。

注※

Datareplicator Extensionを使用している場合は，pdkillコマンドでなくhdskillコマンドを使用してください。

(2)　システム管理者への連絡

エラーのうち，システム管理者に連絡する必要がある場合は，次のように処置してください。

次に示すデータを取得します。

syslogファイル（Windowsの場合はイベントログ）に出力されたメッセージ

反映側Datareplicatorのステータス情報

hdsstateコマンドを実行して，ステータス情報を取得します

エラー情報を示すバイナリファイル

環境変数HDSPATHで設定したディレクトリに，次の二つのファイルが出力されます。

・TCPDMP

・rfc_core

ただし，反映側Datareplicatorを起動したユーザが環境変数HDSPATHで指定したディレクトリに対して書き込み権限を持っていない場合，rfc_coreファイルは作成されません。

メモリマップトファイル（Windows版の場合）

反映ステータスファイル

反映マスタステータスファイル

反映エラー情報ファイル

未反映情報ファイル

稼働トレースファイル

定義ファイル（変更の可能性がある場合）

エラーの内容を調査して対処します。

内部矛盾などのエラーの場合には，保守員に連絡してください。

9.2.2　エラーの対処方法

反映側システムのエラーの原因と対処方法を次の表に示します。なお，障害が発生して抽出側DBと反映側DBの不整合が発生した場合は，抽出側Datareplicator及び反映側Datareplicatorを初期化する必要があります。初期化手順の詳細については，「9.4　障害回復時の初期化手順」を参照してください。

表9‒3　エラーの原因と対処方法

エラーの原因の種類

エラーの対処方法

メモリ不足（ローカルメモリ）

動作中の不要なプロセスを終了してください。

メモリを増設してください。

メモリ不足（共用メモリ）

反映環境定義のdefshmsizeオペランドの値を調整してください。

共用メモリを使っている，動作中の不要なプロセスを終了してください。

メモリを増設してください。

ファイルディスクリプタ不足

不要なファイルをクローズしてください。

システムパラメタ（ファイルディスクリプタ数の上限値）を調整してください。

ソケット確立不可

システムコールからの詳細コードを基にエラーの原因を取り除いてください。

ポートチェックエラー

詳細コードを基にエラーの発生原因を取り除いてください。

通信回線切断

通信回線を再接続し，抽出側システムを再起動してください。

データ受信シーケンスエラー

抽出側システムの保守員に連絡してください。

ファイル容量不足

反映情報キューファイル

反映情報キューファイルに格納されているすべての更新情報が反映されているかどうかを，hdsstateコマンドで確認してください（COMMUNICATION INFORMATIONのwrite positionとREFLECTION INFORMATIONのread positionが同じになっていれば，すべての更新情報が反映されています）。

すべての更新情報が反映されている状態でも，まだKFRB00005-E（キューファイル容量不足）になるときは，hdsstop -t immediate 又はforceコマンドを実行して反映側Datareplicatorを終了してください。その後，ファイル数を増やすか又は容量を拡張してから，hdsstart -iコマンドで再起動してください。このとき，抽出側Datareplicatorは自動的に再送信するので，特に操作は不要です。

反映ステータスファイル

反映情報キューファイルに格納されているすべての更新情報を反映し終わってから，hdsstopコマンドで反映側Datareplicatorを終了してください。その後，ファイルの容量を拡張してから，hdsstart -iコマンドで再起動してください。

更新情報不正

保守員に連絡してください。

定義情報不正

抽出側システム又は反映側Datareplicatorの定義を修正してください。

媒体不正

反映情報キューファイル

エラー対処後，抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を同期を取って初期化し，抽出側DBを基に反映側DBを再作成してください。

反映ステータスファイル

反映マスタステータスファイル

SQLエラー

SQLCODEを基にエラーの原因を取り除いてください。

更新情報入力コマンド処理中のエラー

抽出処理に障害が発生した場合

更新情報入力には影響しないため，処理は続行します。抽出処理は，起動コマンド（hdestart）で再起動できます。

既存の反映処理に障害が発生した場合

更新情報入力には影響しないため，処理は続行します。既存の反映処理は再起動コマンド（hdsrfctl）で再起動できます。

更新情報入力に障害が発生した場合

更新情報入力用の反映処理は続行します。更新情報入力処理を再起動する場合は，hdssamqinコマンドに -oオプションを指定して実行してください。

-oオプションは障害時にだけ有効です。メッセージを出力できる異常終了時には実行する必要はありません。

更新情報入力用反映処理に障害が発生した場合

更新情報入力処理は続行します。反映処理は再起動コマンド（hdsrfctl）で再起動できます。

内部矛盾

保守員に連絡してください。

マシン電源切断

マシンを再起動してください。

バスエラー

保守員に連絡してください。

不正シグナル受信（sigkill）

UNIX版Datareplicatorの場合

不正シグナルを受信した場合は，hdsshmcleanコマンドを実行してください。

Windows版Datareplicatorの場合

不正シグナルを受信した場合は，hdsemergencystopコマンドを実行してください。

2相コミット使用時のトランザクション状態の確認

同期点処理要求の実行中にSQLエラーになったときに，同期点処理を2相コミット方式にしていると，HiRDBのpdls -d trn -aコマンドを実行して表示されるXIDからDatareplicatorの反映機能で実行しているトランザクションの状態を検知できます。Datareplicatorの反映機能のトランザクションの情報として，XIDに次の形式で出力されます。

XID=aaaaaaaabbccdddd,eeeeeeeeffgghhhh

aaaaaaaa：実行プロセス名。UOCのときは「hdsuocg」，UOCでないときは「hdssqle」が表示されます。

bb：Datareplicator識別子（00〜ff）

cc：データ連動識別子（00〜ff）

dddd：「0000」が表示されます。

eeeeeeee：反映グループ名が表示されます。

ff：反映グループ順序番号（データ連動識別子ごとの反映グループ通番）

gg：SQLプロセス順序番号（反映グループごとのSQLプロセス通番）

hhhh：「0000」が表示されます。

2相コミット使用時のトランザクションの決着　

2相コミット方式で同期点処理をするときは，連携を中止して初期開始をする場合を除いて，コマンドを使ってトランザクションを決着しないでください。

反映側Datareplicatorのトランザクションは，通常は反映側Datareplicatorを再起動した時点で自動的に決着されます。ただし，反映先HiRDBの異常終了によって反映側Datareplicatorが停止した場合には，トランザクションが決着されないで残るときがあります。このときは，次の手順に従って反映側Datareplicatorを再起動する必要があります。

hdsstop -t forceで反映側Datareplicatorを強制停止させます。

異常終了の原因を取り除いて，反映側HiRDBを再開始させます。

pdls -d trn -aコマンドを実行して，決着していないトランザクションの一覧を取得し，トランザクションの表示内容に従ってトランザクションを決着させます。その後，反映側Datareplicatorを再起動します。

トランザクションの表示内容とユーザの取る処置を次に示します。

表示内容

ユーザが取る処置

PROGRAM

B-SVID

STATUS

hdssqle以外

−

−

Datareplicator以外のトランザクションのため，トランザクション発生元のプログラムの指示に従ってトランザクションを決着します。

hdssqle

＊＊...＊

−

＊＊...＊が表示されているTRNGIDを持つトランザクションは，すべて反映側Datareplicatorの再起動時に自動的に決着されるため，対策は不要です。

＊＊...＊

以外

FORGETTING(?,w)

?：任意の文字を示す

このTRNGIDを持つトランザクションは，pdfgtコマンドでトランザクションを決着させます。

FORGETTING(?,w)

以外

このTRNGIDを持つトランザクションのXIDを，エラー情報ファイルに出力されているKFRB3072-EメッセージのXIDと比較して，次のどちらかの処置を実行します。

同じXIDを持つKFRB3072-Eがある場合：pdcmtコマンドでトランザクションを決着させます。

同じXIDを持つKFRB3072-Eがない場合：pdrbkコマンドでトランザクションを決着させます。

9.2.3　エラー対処後の処置

障害が発生したプロセスごとの反映側Datareplicatorの処理と，エラー対処後の処置を次の表に示します。

表9‒4　エラー対処後の処置

障害が発生したプロセス

反映側Datareplicatorの処理

ユーザが取る処置

反映マスタプロセス

反映側Datareplicatorを終了します。

エラー対処後，hdsstartコマンドで反映側Datareplicatorを再起動してください。

反映通信マスタプロセス

受信プロセス

通信及び受信処理をいったん停止します。

抽出側システムから再接続要求が発行されて，通信及び受信処理を自動的に再開始します。

反映処理は続行します。

−

データの受信を停止した後，通信及び受信処理が回復しません。

反映処理は続行します。

hdsstopコマンドで反映側Datareplicatorをいったん終了してください。その後，エラーの発生原因を取り除き，hdsstartコマンドで反映側Datareplicatorを再起動※1してください。

反映定義サーバプロセス

反映プロセス

反映SQLプロセス

エラーが発生した反映処理を停止します。

受信処理は続行します。

エラー対処後，エラーが発生した反映処理をhdsrfctlコマンドで再起動※2してください。

稼働トレース収集プロセス

エラーになるとメッセージが出力されて，稼働トレースは取得されなくなります。

Datareplicatorの処理は続行します。

メッセージの内容を参照して，エラーの原因を取り除いてください。

更新情報入力プロセス

hdssamqinコマンド処理を停止します。

hdssamqinコマンドを再実行してください。指定するオプションについては，「7.　コマンドの文法」のhdssamqinコマンドの文法を参照してください。

注※1

抽出側DBと反映側DBとの間に不整合が発生している場合には，抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を同期を取って初期化して，抽出側DBを基に反映側DBを再作成してください。

注※2

抽出側DBと反映側DBとの間に不整合が発生している場合には，hdsstopコマンドで反映側Datareplicatorを停止してください。その後，抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を同期を取って初期化して，抽出側DBを基に反映側DBを再作成してください。

9.2.4　抽出側システムでエラーが発生したときの対処

抽出側システムでエラーが発生した場合の障害対策について説明します。ここでは，次の項目について説明します。

抽出側DBと反映側DBとの不整合発生時

複数の抽出側システムから反映している場合の反映側DBの再作成

(1)　抽出側DBと反映側DBとの不整合発生時

抽出側システムでの障害のために，抽出側DBと反映側DBとの間に不整合が発生した場合は，反映側DBの再作成が必要です。抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を同期を取って初期化し，抽出側DBを基に反映側DBを再作成してください。

(2)　複数の抽出側システムから反映している場合の反映側DBの再作成

一つの反映側システムで複数の抽出側システムから受信して反映している場合に，ある特定の抽出側システムで障害が発生したときは，反映側システムでは部分初期開始を使用すると，障害が発生した抽出側システムに対する反映処理だけを初期化できます。この場合，障害が発生した抽出側システムに対する反映処理だけを部分初期開始し，障害が発生した抽出側システムの反映対象DBを再作成してください。

この場合の運用手順を次に示します。

障害が発生した抽出側のデータ連動対象DBを閉塞して，データ連動対象DBの更新を抑止します。

抽出側システムがHiRDBの場合は，抽出側Datareplicatorをhdestopコマンドで終了します。

抽出側システムがメインフレームの場合は，抽出側のXDM/DSを終了します。

反映側Datareplicatorをhdsstopコマンドで終了します。

障害が発生した抽出側システムの反映対象DBだけを，抽出側DBを基に再作成します。

この場合，HiRDB Dataextractorを使うと，抽出側DBから反映側DBを効率的に作成できます。

抽出側システムのデータ連動の環境を初期化します。

抽出側システムがHiRDBの場合は，抽出側Datareplicatorの環境を初期化します（hdestart -iコマンドを実行）。

抽出側システムがメインフレームの場合は，抽出側のXDM/DSの環境を初期化します。

障害が発生した抽出側システムを指定して，反映側Datareplicatorを部分初期開始します（hdsstart -i -Dコマンドを実行）。

抽出側システムがHiRDBの場合は，抽出側Datareplicatorをhdestartコマンドで起動します。

抽出側システムがメインフレームの場合は，抽出側のXDM/DSを起動します。

抽出側のデータ連動対象DBの閉塞を解除します。

9.2.5　ユーザオウンコーディングの障害時の対処

UOCの稼働中に障害が発生した場合，反映側DatareplicatorはUOCが設定した戻り値に対応する処置を実行します。UOCの戻り値については，「8.　ユーザオウンコーディング」を参照してください。

UOCが異常終了すると，反映側Datareplicatorはメッセージを出力して異常終了します。

9.3　障害回復方法の選択基準

障害発生時の状況に応じて，実行できる回復方法が異なります。障害回復方法の選択基準を次の図に示します。

図9‒1　回復方法の選択基準

注※

システムログファイルが上書きされているかどうか判断がつかない場合は，一度「YES」に流れ，回復を実行します。実行時にシステムログファイルの上書きによるエラーになったら，「NO」の分岐から再実行します。

抽出情報キューファイルにだけ障害が発生した場合は，抽出情報キューファイル回復機能を使用してください。データ連動回復機能を使用すると，抽出側と反映側の両方を回復する必要がありますが，抽出情報キューファイル回復機能を使用すると，抽出側だけの回復で済みます。

データ連動回復機能で回復できる障害（抽出側システム）を次の表に示します。

表9‒5　データ連動回復機能で回復できる障害（抽出側システム）

障害の発生事象

データ連動回復機能

システムログファイルによる回復

アンロードログファイルによる回復

コマンド誤り

抽出側Datareplicatorを初期化

○

△

pdrplstopコマンド実行（データ連動の停止），又はhdestart -iコマンド実行（初期開始）

○

△

ディスク障害

抽出情報キューファイル

抽出側HiRDBのシステムログファイルが上書きされていない

△※

△※

抽出側HiRDBのシステムログファイルが上書きされている

×

○

抽出サーバステータスファイル

○

△

データ連動用連絡ファイル

○

△

ディスク容量不足

抽出情報キューファイル

○

△

（凡例）

○：回復できます。

△：回復はできますが，この回復方法はお勧めしません。

×：回復できません。

注※

抽出情報キューファイル回復機能を使用してください。

データ連動回復機能で回復できる障害（反映側システム）を次の表に示します。

表9‒6　データ連動回復機能で回復できる障害（反映側システム）

障害の発生事象

データ連動回復機能

システムログファイルによる回復

アンロードログファイルによる回復

コマンド誤り

反映側Datareplicatorを初期化

○

△

ディスク障害

反映情報キューファイル

○

△

ディスク容量不足

反映ステータスファイル

○

△

（凡例）

○：回復できます。

△：回復はできますが，○の回復方法をお勧めします。

初期化については，「9.4　障害回復時の初期化手順」を参照してください。

データ連動回復機能の，システムログファイルによる回復については，「9.5　システムログファイルによるデータ連動回復」を参照してください。また，アンロードログファイルによる回復については，「9.6　アンロードログファイルによるデータ連動回復」を参照してください。

抽出情報キューファイル回復機能については，「9.7　抽出情報キューファイル回復機能」を参照してください。

9.4　障害回復時の初期化手順

Datareplicatorでは，障害が発生して抽出側DBと反映側DBの不整合が発生した場合，抽出側Datareplicator及び反映側Datareplicatorを初期化する必要があります。この節では，抽出側DBと反映側DBの不整合が発生した場合の初期化手順について説明します。

9.4.1　Datareplicatorを初期化する必要がある障害

抽出側DBと反映側DBの不整合が発生する障害を次に示します。次に示す障害が発生した場合は，抽出側Datareplicator及び反映側Datareplicatorを初期化してください。

次のファイルでファイル破壊（Disk破壊，削除など）が発生した

抽出側Datareplicatorのファイル：

抽出マスタステータスファイル

抽出サーバステータスファイル

データ連動用連絡ファイル

抽出情報キューファイル

抽出定義プリプロセスファイル

二重化制御ファイル

反映側Datareplicatorのファイル：

反映マスタステータスファイル

反映ステータスファイル

反映情報キューファイル

二重化制御ファイル

データの重複やNot Foundなどの，抽出側DBと反映側DBの不整合によるSQLエラーが発生した

不正データの入力によるコード変換エラーが発生した

反映側Datareplicatorでは未サポートのデータ型を抽出対象列として反映した

未抽出データを含むシステムログファイルの上書きが発生した

pdrplstopコマンドを実行してデータ連動を中止した

反映側，又は抽出側のデータベース（RDエリア，システムログファイル）を再作成，又は初期化した。

9.4.2　障害回復時のDatareplicatorの初期化手順

抽出側DBと反映側DBの不整合が発生した場合の初期化手順について説明します。

手順の流れを次の図に示します。

図9‒2　障害回復時の初期化手順

注

手順1，手順2，及び手順3は順番を入れ替えることができます。

手順4以降を実施するには，抽出側DB及び反映側DBを起動してください。

障害回復時の初期化手順を図に基づいて説明します。説明の番号は図中の番号に対応しています。

抽出側Datareplicator及び反映側Datareplicatorを停止します。

項番

作業内容

実行コマンド

確認項目

1

抽出側Datareplicatorを停止します。

hdestop

−

2

抽出側Datareplicatorの停止を確認します。

hdestate

標準エラー出力にKFRB04411-Eメッセージが出力されていることを確認してください。

3

反映側Datareplicatorを停止します。

hdsstop

−

4

反映側Datareplicatorの停止を確認します。

hdsstate

標準エラー出力にKFRB04302-Eメッセージが出力されていることを確認してください。

（凡例）

−：特にありません。

障害要因を取り除きます。

抽出側DBに対する更新業務，及び反映側DBに対する更新・参照業務を停止します。

抽出側DBと反映側DBのデータを一致させます。

HiRDB Dataextractorなどを使用して，抽出対象表から反映対象表へデータの一括複写（データの初期作成）を行い，抽出側DBと反映側DBのデータを一致させてください。

抽出側Datareplicator及び反映側Datareplicatorを初期化します

項番

作業内容

実行コマンド

確認項目

1

HiRDBとのデータ連携を中止します。

pdrplstop -f

標準出力にKFPS05141-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

2

抽出側Datareplicatorを初期化します。

hdestart -i

（応答メッセージにYを入力します）

msterrfile1又はmsterrfile2にKFRB00504-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

3

抽出定義プリプロセスファイルを作成します。

hdeprep -f 抽出定義ファイル※

標準出力にKFRB04500-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

4

HiRDBとのデータ連携を開始します。

pdrplstart

標準出力にKFPS05140-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

5

反映側Datareplicatorを初期化します。

hdsstart -i -q※

標準出力（Windowsの場合はイベントビューア）にKFRB04216-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

注※

必要に応じてオプションを付けてください。

抽出側Datareplicator及び反映側Datareplicatorを起動します。

項番

作業内容

実行コマンド

確認項目

1

反映側Datareplicatorを起動します。

hdsstart※

errfile1又はerrfile2にKFRB00100-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

2

抽出側Datareplicatorを起動します。

hdestart※

msterrfile1又はmsterrfile2にKFRB00502-Iメッセージが出力されていることを確認してください。

注※

必要に応じてオプションを付けてください。

9.5　システムログファイルによるデータ連動回復

データ連動回復機能とは，通常のデータ連動が停止した場合に，障害で消失した未反映の更新情報を再抽出し，その情報を基に抽出情報キューファイルを回復して反映側に送信することで，データ連動の整合性を回復できるようにする機能です。

HiRDB Dataextractorで表全体を回復するには数日掛かってしまう大規模システムで，早急にデータ連動の整合性を回復するときに，データ連動回復機能を使います。

データ連動回復機能には，次の二つの方法があります。

システムログファイルによる回復

アンロードログファイルによる回復

ここでは，システムログファイルによるデータ連動回復について説明します。アンロードログファイルによるデータ連動回復については，「9.6　アンロードログファイルによるデータ連動回復」を参照してください。

注意事項

データ連動回復機能は，通常の運用で間違えて実行するとデータ連動不整合を引き起こすおそれがあります。データ連動の障害発生時に限って使うようにしてください。

9.5.1　システムログファイルによるデータ連動回復の概要

システムログファイルによるデータ連動回復には次のメリットがあります。

回復手順が容易です。

抽出側の業務を停止しないで，次のファイルを回復できます。

抽出マスタステータスファイル

データ連動連絡ファイル

抽出サーバステータスファイル

反映マスタステータスファイル

反映情報キューファイル

反映ステータスファイル

ただし，次の点に注意してください。

システムログファイルが上書きされていると，この回復方法は使用できません。

通常の運用時，更新情報に回復情報が付加されて反映側Datareplicatorに送信されるため，送信データ量が増加します。

抽出情報キューファイルに障害が起こった場合の，システムログファイルによるデータ連動回復の概要を次の図に示します。

図9‒3　システムログファイルによる回復方法の概要

9.5.2　システムログファイルによるデータ連動回復の前提条件

(1)　サポートするバージョンと製品の組み合わせ

システムログファイルによるデータ連動回復を使えるバージョンと製品の組み合わせを次の表に示します。

表9‒7　システムログファイルによるデータ連動回復を使えるバージョンと製品の組み合わせ

反映側システム

抽出側システム

Datareplicator

08-03

以前

08-04

以降

Datareplicator

08-03以前

×

×

08-04以降

×

○

XDM/DS

×

×

（凡例）

○：システムログファイルによるデータ連動回復を使えます。

×：システムログファイルによるデータ連動回復を使えません。

(2)　前提条件

システムログファイルによるデータ連動回復を使用するための前提条件を次に示します。

抽出側DBMSがHiRDBであること。

HiRDBのシステムログファイルが上書きされていないこと。

抽出システム定義のrecover_info_sendオペランドにtrueを指定していること。

回復情報ファイルが残っていること。

(3)　システムログファイルによるデータ連動回復を使う前の準備

システムログファイルによるデータ連動回復を使う前には，次の準備をする必要があります。

(a)　回復情報ファイルの作成

抽出システム定義のrecover_info_sendオペランドにtrueを指定すると，反映側Datareplicatorの$HDSPATH下に，回復情報ファイルが作成されます。このファイルには回復情報が格納されます。回復情報は，回復時にシステムログファイルの入力開始位置を決定するために必要な情報です。回復情報ファイルの内容を次に示します。

表9‒8　回復情報ファイルの内容

項目

内容

備考

ファイル名

rcvrfile_xx_yy

xx：反映側Detareplicator識別子（hdsid）

yy：データ連動識別子（dsidxxx）

どちらも2けたの16進数値文字列で指定します。英字は小文字で指定してください。

作成場所

反映側Datareplicatorの$HDSPATH下

−

作成単位

反映側Datareplicatorのデータ連動識別子（dsidxxx）単位に1個

−

ファイル種別

通常ファイル又はキャラクタ型スペシャルファイル

反映側Detareplicatorが系切り替え環境の場合，共有ディスク装置のキャラクタ型スペシャルファイルを使用してください。

ファイルサイズ

(1＋n)KB

反映処理の方式によって，次のように値が異なります。

トランザクション単位反映方式の場合

n：1

表単位反映方式の場合

n：反映グループ数

反映グループ単位に回復情報を格納します。

作成タイミング

ポートチェック情報受信時

−

更新タイミング

反映同期点取得時（反映ステータスファイル更新時）

更新情報は蓄積されないで，上書きされます。

（凡例）

−：特に備考はありません。

回復情報の送信

回復情報は抽出時のトランザクション単位に反映側Datareplicatorに送信されるため，通常の運用時に，送信データ量，及び反映側Datareplicatorの反映情報キューファイルの使用量が増加します。回復情報を送信する場合に増加するリソースの計算式を次に示します。リソース設計時には，この増加量を考慮してください。

送信データの容量

　　　　　（↑TRUN_NUM/SND_INT↑）×144（単位：バイト）

反映情報キューファイルの容量

　　　　　（↑TRUN_NUM/SND_INT↑）×144（単位：バイト）

抽出情報キューファイルの容量

　　　　　144×TRN_NUM（単位：バイト）

TRN_NUM：抽出対象表を更新したトランザクションの数

SND_INT：recover_info_send_intervalオペランドに指定した値（省略時は1）

回復情報送信間隔

通常の運用時での送信データ量の増加を抑えるため，回復情報を送信する間隔を抽出システム定義のrecover_info_send_intervalオペランドで指定します。

このオペランドには，1〜32767の範囲で，1回の送信間隔（送信環境定義のsendintvl指定時間）中に，回復情報が一度は付加されるような値（1送信間隔中に発生する平均トランザクション数）を指定することをお勧めします。

recover_info_send_intervalオペランドに1以外を指定した場合について説明します。

通常の運用時，送信プロセスの起動後，最初に送信するトランザクションの送信データに回復情報を付加し，以降は指定した値のトランザクション数ごとに回復情報を送信します。しかし，回復実行時，回復不要な更新情報も入力及び抽出することになります。

recover_info_send_intervalに5を指定した場合の，回復情報の送信例を次の図に示します。

図9‒4　回復情報の送信例

［説明］

障害で消失し，回復が必要な更新情報は「更新11」から「更新15」ですが，recover_info_send_intervalオペランドを指定しているので，「更新6」から入力及び抽出していきます。不要な更新情報は，入力及び抽出はされますが，送信はされません。

注意

回復不要な更新情報が上書きされている場合，回復を実行できません。

なお，このオペランドの指定値に関係なく，イベント送信時は回復情報を送信します。recover_info_send_intervalに5を指定した場合の，イベント送信時の回復情報の送信例を，次の図に示します。

図9‒5　イベント送信時の回復情報の送信例

(b)　システムログファイルの容量の確認

抽出システム定義のrecover_info_send_intervalオペランドに1以外の値を指定した場合，障害発生から回復完了までに生じるシステムログによって，回復に必要な範囲のシステムログが上書きされないように，システムログファイルの容量を十分確保してください。

9.5.3　システムログファイルによる回復手順

システムログファイルによる回復手順の概要を次の図に示します。

図9‒6　システムログファイルによる回復手順の概要

システムログファイルによる回復手順の詳細を次の表に示します。

表9‒9　システムログファイルによる回復手順の詳細

項目

対象

操作内容とコマンド実行例

確認内容

手順1：

現象の把握

抽出側又は反映側

障害要因を特定します。

−

手順2：

抽出処理を停止

抽出側

抽出側Datareplicatorを停止します。

コマンド実行例：

hdestop

−

手順3：

反映処理を停止

反映側

反映側Datareplicatorを停止します。

コマンド実行例：

hdsstop -t immediate

−

手順4：

回復情報ファイルを転送

反映側

回復情報ファイルを，抽出側へバイナリモードで転送します。

抽出側システムに対応する回復情報ファイルが複数ある場合，すべての回復情報ファイルを，それぞれ該当するBES（障害の発生していないBESも含む）の$HDEPATH下に転送します。

回復情報ファイルがUNIXのキャラクタ型スペシャルファイルの場合，ddコマンドで通常ファイルとしてコピーし，コピーした回復情報ファイルを転送します。

コマンド実行例：

［回復情報ファイルの転送］

$ cd $HDSPATH

$ ftp 抽出側サーバ名

ftp> cd 該当するHDEPATHのパス名

ftp> binary

ftp> put 回復情報ファイル名

ftp> bye

［回復情報ファイルのコピー］

・AIXの場合

$ dd if=$HDSPATH/回復情報ファイル名 ¥

$ of=任意のパス/回復情報ファイル名 ¥

$ bs=1024 skip=1 count=回復情報ファイルサイズ（KB）

・UNIXの場合

$ dd if=$HDSPATH/回復情報ファイル名 ¥

$ of=任意のパス/回復情報ファイル名 ¥

$ bs=1024 count=回復情報ファイルサイズ（KB）

−

手順5：

障害要因を排除

抽出側又は反映側

障害要因を取り除きます。

−

手順6：

反映の初期化

反映側

反映側Datareplicatorの初期化を実行します。

コマンド実行例：

hdsstart -i -f

−

手順7：

抽出の初期化

抽出側

抽出側Datareplicatorの初期化を実行します。

コマンド実行例：

pdrplstop -f

hdestart - i

hdeprep -f 抽出定義ファイル名

pdrplstart

−

手順8：

回復処理

抽出側

データ連動回復で，抽出側Datareplicatorを起動します。

コマンド実行例：

hdestart - v

回復を完了したときに出力されるメッセージ（KFRB05041-I）が出力されていることを確認します。※

（凡例）

−：特に確認内容はありません。

注1

回復実行中に障害が発生した場合のDatareplicatorの動作は，通常のデータ連動時に障害が発生した場合と同じです。対処方法については，「9.1　抽出側Datareplicatorの障害時の対処」及び「9.2　反映側Datareplicatorの障害時の対処」を参照してください。

注2

回復途中の抽出側Datareplicatorを再開する場合，前回稼働時までに回復開始メッセージを出力済みの場合，再開時にメッセージは出力されません。

また，回復情報ファイルが指定されていない場合，又は回復情報ファイルの内容が前回起動時と異なっている場合，回復開始のメッセージ出力時に指定されていた回復情報ファイルの内容で動作します。

注3

回復情報ファイルに関して次に示すような障害が発生した場合，hdestart - vコマンドによる起動時にKFRB05007-Eメッセージが出力され，エラー終了します。この場合は，アンロードログファイルによる回復を実行してください。

回復情報ファイルへのI/Oエラー

反映側Datareplicatorが正常終了していない場合の回復情報ファイルを，回復時に抽出側Datareplicatorに割り当てた場合

1.が発生し，エラーメッセージが出力された後も，処理は続行されます。ただし，その後回復情報は更新されません。

2.のように，反映側Datareplicatorが正常終了していない場合（異常終了や電源断など）では，回復情報が正しく更新されていないことがあります。この不完全な回復情報ファイルによって回復を実行した場合，通常のデータ連動時に反映済みであった更新情報を再度送信して反映することがあります。

注※

メッセージ出力後，抽出側Datareplicatorは通常のデータ連動処理を続行し，更新情報を送信します。

9.6　アンロードログファイルによるデータ連動回復

ここでは，アンロードログファイルによるデータ連動回復について説明します。

9.6.1　アンロードログファイルによるデータ連動回復の概要

アンロードログファイルによるデータ連動回復では，アンロードログファイル，又は連動回復用バックアップファイルから障害で消失した未反映の更新情報を再抽出します。連動回復用バックアップファイルとは，アンロードログ情報が格納されているHiRDBファイルシステム領域内のHiRDBファイルを，HiRDBファイルシステムのバックアップコマンド（pdfbkup）でHiRDBファイル単位に退避したものです。

抽出情報キューファイルに障害が起こった場合の，アンロードログファイルによるデータ連動回復の概要を次の図に示します。

図9‒7　アンロードログファイルによるデータ連動回復の概要

9.6.2　アンロードログファイルによるデータ連動回復の前提条件

(1)　サポートするバージョンと製品の組み合わせ

アンロードログファイルによるデータ連動回復を使えるバージョンと製品の組み合わせを次の表に示します。なお，抽出側システムがDatareplicator以外の製品については，各製品の該当するマニュアルを参照してください。

表9‒10　アンロードログファイルによるデータ連動回復をサポートするバージョンと製品の組み合わせ

反映側システム

抽出側システム

Datareplicator

06-01

以前

06-01-/A

以降※

Datareplicator

04-00-/O以降

×

○

05-03-/D以降

×

○

06-01-/A以降※

×

○

07-00以降，及び08-00以降

×

○

上記以外

×

×

XDM/DS

08-00-A

×

○

08-02以降

×

○

上記以外

×

×

（凡例）

○：アンロードログファイルによるデータ連動回復を使えます。

×：アンロードログファイルによるデータ連動回復を使えません。

注※

logmrgコマンドの入力対象となるHiRDBのファイルがラージファイルの場合，アンロードログファイルによるデータ連動回復が有効なHiRDB Datareplicatorのバージョンは，06-02以降になります。

(2)　前提条件

HiRDBのアンロードログファイルを使うため，回復対象のログを含むアンロードログファイルがすべてそろっていることが前提条件です。

データ連動に不整合が発生した要因とアンロードログファイルによるデータ連動回復の適用可否（抽出側システム）を，次の表に示します。

表9‒11　データ連動に不整合が発生した要因とアンロードログファイルによるデータ連動回復の適用可否（抽出側システム）

製品

データ連動不整合の発生要因

適用可否

回復範囲

抽出側Datareplicator

運用誤り

連動停止指示（定義変更）

pd_rpl_init_startオペランドをＹからＮに変更

適用可

すべてのBES

pd_rpl_hdepathオペランドを無効化

適用不可※

−

pd_log_rpl_no_standby_file_oprオペランドをcontinueに設定している状態でのシステムログファイル満杯発生

適用可

満杯が発生したBESが属するユニット内のBES

連動停止指示（コマンドの入力間違い）

pdrplstopコマンド実行

適用可

すべてのBES

pdlogchg -Rコマンド実行

適用可

コマンドを実行したBES

抽出側Datareplicatorを初期化

適用可

すべてのBES

長大なトランザクションを実行したことで，キューファイルが満杯

適用不要（キューの追加で回復）

−

抽出対象表の定義変更（DROP又はCREATE TABLE）

実行後の抽出定義プリプロセス未実行

適用不可※

−

ログレスモードでのデータベースの更新

適用不可※

−

障害

ハードウェア

キューファイルなどのディスク障害

適用可

障害が発生したBES

ソフトウェア

プロセスの停止

適用不要（リラン実行で回復）

プロセスが停止したBES

注※

HiRDB Dataextractor，XDM/XTによる回復が必要です。

データ連動に不整合が発生した要因とアンロードログファイルによるデータ連動回復の適用可否（反映側システム）を，次の表に示します。

表9‒12　データ連動に不整合が発生した要因とアンロードログファイルによるデータ連動回復の適用可否（反映側システム）

製品

データ連動不整合の発生要因

適用可否

回復範囲

反映側Datareplicator

運用誤り

反映側Datareplicator初期化

適用可

対応するBES

長大なトランザクションを実行したことで，キューファイルが満杯

適用不要（初期化によるキューの追加で回復）

−

障害

ハードウェア

キューファイルなどのディスク障害

適用可

対応するBES

ソフトウェア

プロセスの停止

適用不要（リラン実行で回復）

プロセスが停止したBES

反映側XDM/DS

運用誤り

反映側XDM/DS初期化

適用可

対応するBES

長大なトランザクションを実行したことで，キューファイルが満杯

適用不要（データセットを追加して回復）

−

障害

ハードウェア

キューファイルなどのディスク障害

適用可

対応するBES

ソフトウェア

プロセスの停止

適用不要（リラン実行で回復）

−

(3)　制限事項

アンロードログファイルによるデータ連動回復を適用するときの制限事項を次に示します。

トランザクションについての制限

データ連動回復機能の入力として指定するアンロードログファイル中に回復対象のトランザクションが完全に含まれていないときは，そのトランザクションは回復対象外になります。回復対象トランザクションの開始又は終了が入力アンロードログファイル中に含まれていない場合は，回復を実行する過程で警告ファイル（resfile_BES名）が出力されるので，内容を確認して，必要であれば入力するアンロードログファイルを追加してください（詳細については，「9.6.3(2)アンロードログファイルの準備」を参照してください）。

HiRDB側のデータ連動中止範囲を回復対象外にするときは，その範囲を渡るトランザクションは回復対象外になります。

反映側での反映方式についての制限

次の条件のどちらかを満たすときは，アンロードログファイルによるデータ連動回復は適用できません。HiRDB DataextractorやXDM/XTで回復してください。

・マッピングキーを更新している。

・表単位反映方式で反映処理をしている。ただし，反映側システムで反映抑止機能をサポートしているバージョンは除きます。反映抑止機能の使用については，「9.6.8　反映側システムで表単位反映方式で反映処理する場合の反映抑止方法」を参照してください。

アンインストールについての制限

アンロードログファイルによるデータ連動回復機能をセットアップした状態でDatareplicatorをアンインストールすると，Datareplicatorを再インストールしたときにこのデータ連動回復機能をセットアップできなくなります。

Datareplicatorのアンインストールは，必ずアンロードログファイルによるデータ連動回復機能をアンセットアップした状態で実行してください。

(4)　注意事項

マッピングキー更新を行っている場合，反映側Datareplicatorの最後の反映処理中にCOMMITエラー，もしくはシステム障害となった場合，回復する最初のトランザクションでSQLエラー（SQLCODEが100，もしくは-803）となる場合があります。

この現象が発生した場合，反映環境定義のskip_sqlcodeオペランドを使い，処理を継続可能にすることができます。ただし，回復後速やかに，当オペランドを削除してください。

反映システム定義にcommitment_method = fxa_sqleを指定している場合，反映側Datareplicatorがエラー停止している，もしくはhdsstop -t forceで強制停止している場合，HiRDBに未決着のトランザクションが残る場合があります。HiRDBのpdrbkコマンドでトランザクションを決着させた後，回復作業を実施してください。

9.6.3　アンロードログファイルによるデータ連動回復を使う前の準備

アンロードログファイルによるデータ連動回復を使う前には，次の準備をする必要があります。なお，抽出側Datareplicatorで設定が必要な環境変数は，すべて設定しておいてください。

(1)　環境変数定義ファイルの作成（障害回復対象のバックエンドサーバのノードに必要）

抽出側Datareplicatorの運用ディレクトリ（$HDEPATH）下に，次の環境変数を定義したファイルをhde_toolenvという名称で作成します。なお，環境変数を省略する場合でも，hde_toolenvファイルは空のファイルとして作成してください。

〔TOOL_OUTPUT_DIR=データ連動回復機能の実行結果格納ディレクトリ〕

注

環境変数はすべて1カラム目から開始してください。

TOOL_OUTPUT_DIRには，データ連動回復機能が出力するファイル（トランザクションリストなど）を格納するためのディレクトリを指定します。この環境変数を省略すると，$HDEPATHが仮定されます。また，相対パスでディレクトリを指定すると，$HDEPATHからの相対パスが仮定されます。

(2)　アンロードログファイルの準備

データ連動の回復に使うHiRDBのアンロードログファイルを，該当するバックエンドサーバに用意します。現用のシステムログファイルからも，必要に応じて，ログファイルをスワップした後でアンロードログファイルを取得してください。

用意したHiRDBアンロードログファイルは同一ディレクトリ下に格納してください。

(3)　空きディスク容量の確認（障害回復対象のバックエンドサーバのノードに必要）

次に示す項目について，確認してください。

アンロードログファイルを配置する場所に，アンロードログファイルと同じ容量の空きディスク容量があることを確認してください。また，logmrgコマンドの実行時に指定する出力先ディレクトリ下にアンロードログファイルと同じ容量の空きディスク容量があることを確認してください。

データ連動回復機能1の実行で作成されるトランザクションリスト（抽出Datareplicator運用ディレクトリ下に作成）を格納するための空きディスク容量があることを確認してください。トランザクションリスト容量の算出式は次のとおりです。

トランザクションリスト容量（バイト） ＝ 回復対象トランザクション数 × 64 ＋ 4

回復対象トランザクション数は，回復対象とするすべてのアンロードログファイルに対して，次のコマンドを実行した出力結果の総和で求めます。

pdlogcat -s -kp アンロードログファイル名｜
     grep "Record header" ｜ wc -l

$HDEPATHディレクトリ下に，1MB程度の空きディスク容量があることを確認してください。

(4)　前回実行時の作成ファイルの削除又は移動（同一バックエンドサーバに対して回復作業を2回以上実施する場合だけ）

アンロードログファイルによるデータ連動回復を実行すると，環境変数定義ファイル（hde_toolenv）のTOOL_OUTPUT_DIRに指定したディレクトリ下に，次のファイルが作成されます。

tranlist_BES名：回復対象トランザクションリストファイル

res_file_BES名：回復区間内未決着トランザクション有無判定ファイル

アンロードログファイルによるデータ連動回復を2回以上実行する場合には，前記のファイルが存在しているかどうかを確認してください。ファイルが存在していた場合には削除又は名称を変更してください。

9.6.4　アンロードログファイルによる回復手順の概要

アンロードログファイルによる回復手順の概要を次の図に示します。

図9‒8　アンロードログファイルによる回復手順の概要

注※1

「（1）抽出トランザクション情報（回復 開始位置）の取得」を参照してください。

注※2

「（2）データ連動回復機能を使った回復処理」及び「9.6.5　アンロードログファイルによるデータ連動回復手順の詳細」を参照してください。

「図9-8　アンロードログファイルによる回復手順の概要」中の「全BESの全反映先について，抽出トランザクション情報（回復開始位置）を取得」と「データ連動回復機能を使った回復処理」の手順について説明します。

(1)　抽出トランザクション情報（回復開始位置）の取得

抽出トランザクション情報とは，抽出側HiRDBで発生したトランザクションを一意に識別するための情報です。反映処理が反映をすべて完了した時点で出力する抽出トランザクション情報は，抽出側で実行されたそのトランザクションまで反映が完了したことを示します。

アンロードログファイルによるデータ連動回復では，アンロードログファイル中のどのトランザクションから回復を開始するのかを指定する必要があります。そのとき，反映処理完了時点の抽出トランザクション情報を指定することで，このトランザクションよりも後に完了したトランザクション（反映側に対して未反映のトランザクション）を対象に回復します。

(a)　反映側がDatareplicatorのときの，抽出トランザクション情報の取得方法

反映側がDatareplicatorのときの，抽出トランザクション情報の取得方法を次に示します。

反映情報キューファイルに格納している更新情報をすべて反映した後，反映側Datareplicatorを停止します。

エラー情報ファイルの最後に出力されているKFRB03009-Iメッセージを検索して，このメッセージの「Additional Transaction Info =」に出力されている抽出トランザクション情報を取得します。

エラー情報ファイルが上書きされ，KFRB03009-Iメッセージの情報がない場合は，次のコマンドを実行して，実行結果から抽出トランザクション情報を取得します。このコマンドは，反映側Datareplicatorを初期化する前に実行してください。

hdsrefinfm -f 反映ステータスファイル名 -l 9　-p 解析結果出力ファイル名

注　反映ステータスファイル名を相対パスで指定したときは，$HDSPATHからの相対パスとして認識します。

コマンドの出力例と回復開始位置の取得方法

反映モードがtrnの場合：

「<Reflect Entry Information[STAT]> HeadInformation:GroupNo=000」の「Additional Transaction Info」の情報が回復開始位置となります。

反映モードがtblの場合：

反映状態

回復開始位置の取得方法

「Read Information」がすべて同じ位置の場合

「<Reflect Entry Information[STAT]> HeadInformation:GroupNo=001」の「Additional Transaction Info」の情報が回復開始位置となります。

「Read Information」が異なる位置である場合

「Read Information」が一番遅れている反映グループ※の，「Additional Transaction Info」の情報が回復開始位置となります。

注※

ほかの反映グループについては，反映抑止の制御コードとしてSKIP_TYPE_UNTILを使用します。指定方法については，「3.3.10(1)　反映抑止によるスキップ」を参照してください。

(b)　反映側がXDM/DSのときの，抽出トランザクション情報の取得方法

反映側がXDM/DSのときの，抽出トランザクション情報の取得方法を次に示します。

反映XDM/DSの状態

取得方法

出力先

抽出トランザクション情報

正常停止又は計画停止

反映XDM/DSの終了時に出力されるコンソールメッセージJWD396Iの詳細情報を参照して取得

コンソール

JWD396Iで出力される「EXTTRN INF：kk...k」で示すkk...k部分（16進形式24けた）

XDM/DS支援ユティリティによる処理状態出力実行結果から取得

ABCPRINT

出力結果中の「LAST-EXT-TRN-INF=」以降に示される内容（16進形式24けた）

(2)　データ連動回復機能を使った回復処理

「図9-8　アンロードログファイルによる回復手順の概要」に示す回復手順の「データ連動回復機能を使った回復処理」について説明します。

(a)　データ連動回復のセットアップ

データ連動回復機能をセットアップします。セットアップを実行すると，Datareplicatorの通常の抽出機能がデータ連動回復機能に置き換えられます。このため，次の点に注意してください。

データ連動回復機能のセットアップは，抽出側Datareplicator停止後に実行してください。

データ連動回復機能のセットアップ中は，Datareplicatorの抽出機能は使えません（データ連動回復の実行中に抽出対象とするHiRDBに対して実行した更新は抽出できません）。データ連動回復機能の実行中は，抽出対象表に対して更新はしないでください。

データ連動回復で処理できるのは，更新情報の抽出までです。データ連動回復機能の実行後には，反映側Datareplicatorに再送信して反映までを実行する必要があります。

セットアップでは，次の2段階の処理を実行して，データ連動の回復に必要な更新情報を抽出情報キューファイルに抽出します。

データ連動回復機能1（トランザクション検索フェーズ）

logmrgコマンドで作成したアンロードログ分割ファイルを入力して，回復対象トランザクション情報を抽出した後，回復対象トランザクションリストファイルに出力します。

データ連動回復機能2（抽出キュー作成フェーズ）

logmrgコマンドで作成したアンロードログ分割ファイルからデータ連動回復機能1で抽出した回復対象トランザクションに該当する更新情報を抽出した後，抽出情報キューファイルに格納します。

複数のバックエンドサーバから抽出している場合は，バックエンドサーバごとに回復処理を繰り返し実行する必要があります。

9.6.5　アンロードログファイルによるデータ連動回復手順の詳細

アンロードログファイルによる回復手順の詳細について説明します。

(1)　アンロードログファイルによる回復手順

アンロードログファイルによる回復手順を次の図に示します。

図9‒9　アンロードログファイルによる回復手順

注※

抽出の初期化手順には，抽出定義プリプロセスも含みます。初期化した後にhdeprepコマンドで抽出定義のプリプロセスをしてください。抽出定義のプリプロセスをしないと，回復実行エラーになります。

アンロードログファイルによる回復手順の詳細を次の表に示します。

「操作内容とコマンド実行例」のコマンド実行例を参照するときは，次のことに注意してください。

コマンドプロンプトの「$」はDatareplicator管理者での操作内容を，「#」はスーパユーザ（Windows版のときはインストールを実行したユーザ）での操作内容を示します。

suコマンドは，UNIXのスーパユーザコマンドです。Windows版では実行しません。

viコマンドは，UNIXのviエディタを示します。Windows版のときは，メモ帳（notepad.exe）などの任意のエディタを使います。

表9‒13　アンロードログファイルによる回復手順の詳細

項目

対象

操作内容とコマンド実行例

入力と出力

確認内容

手順1：

反映エラー情報ファイルの退避

障害回復対象のバックエンドサーバ

反映エラー情報ファイル中に，どこまで反映が完了したかを示す抽出トランザクション情報が格納されているので退避します。

コマンド実行例：

$ cp $HDSPATH/errfile1 $HDSPATH/errfile1.sav

$ cp $HDSPATH/errfile2 $HDSPATH/errfile2.sav

−

−

手順2：

抽出の初期化

マネージャノード

抽出の初期化を実行します。抽出の初期化には抽出プリプロセスも含みます。

コマンド実行例：

$ hdestart -i

$ hdeprep -f extfile

−

−

手順3：

連動回復用バックアップファイル作成（システムログをHiRDBファイルシステムにアンロードしている場合）※1

障害回復対象のバックエンドサーバ

世代順に連動回復用バックアップファイルを作成します。

コマンド実行例

$pdfbkup HiRDBファイルシステム領域名/HiRDBファイル名　バックアップファイル名

入力ファイル：

アンロードログファイルを格納したHiRDBファイルシステム

出力ファイル：

連動回復用バックアップファイル

−

手順4：

logmrgコマンドでアンロードログファイルを分割※2

障害回復対象のバックエンドサーバ

logmrgコマンドを実行します。

コマンド実行例：

$ logmrg バックエンドサーバ名

　分割ブロック数

　出力先ディレクトリ

　入力元ディレクトリ

　｛アンロードログファイル名｜連動回復用バックアップファイル｝

　〔｛アンロードログファイル名｜連動回復用バックアップファイル｝〕

注　アンロードログファイル又は連動回復用バックアップファイルは必ず古い順に指定してください。

入力ファイル：

アンロードログファイル，又は連動回復用バックアップファイル

出力ファイル：

出力先ディレクトリ/アンロードログファイル名_通番.unlog

$HDEPATH/caplogparm_BES名

$HDEPATH/caplogparm_BES名のファイルが作成されていて，かつ作成日付がlogmrgコマンドの実行日付と等しいことを確認します。

手順5：

回復情報ファイルにオペランドを指定※3

障害回復対象のバックエンドサーバ

$HDEPATH/caplogparm_BES名のファイルに，回復開始位置とHiRDB側のデータ連動中止区間の回復が必要かどうかのオペランドを追加します。

コマンド実行例：

$ vi $HDEPATH/caplogparm_BES名

入力ファイル：

$HDEPATH/caplogparm_BES名

出力ファイル：

$HDEPATH/caplogparm_BES名

−

手順6：

データ連動回復機能1のセットアップ

障害回復対象のバックエンドサーバが存在するノード

データ連動回復機能1（トランザクション検索フェーズ）のために，プログラムを入れ替えます。

コマンド実行例：

$ su

# setup_tool1（Windows Vista，及びWindows Server 2008の場合はset_tool1）

−

「Setup for <hdecapture_tool1> complete.」のメッセージが出力されることを確認します。

手順7：

データ連動回復機能1の実行

マネージャノード

抽出側Datareplicatorの抽出機能を起動します。このとき，必ず抽出機能だけを起動してください。

コマンド実行例：

$ hdestart -e

入力ファイル：

$HDEPATH/hde_toolenv

出力先ディレクトリ/アンロードログファイル名_通番.unlog

$HDEPATH/caplogparm_BES名

出力ファイル：

tranlist_BES名

res_file_BES名（不完全なトランザクションが存在するときだけ）

hdestateコマンドで障害回復対象のバックエンドサーバが存在するノード又は抽出側Datareplicator本体が終了状態になるまで監視します。終了後の手順を次に示します。

エラー情報ファイルにエラーが出力されていないことを確認します。

環境変数のTOOL_OUTPUT_DIRに指定したディレクトリ下にres_file_BES名のファイルが存在しないことを確認します。

障害回復対象のバックエンドサーバが存在するノードだけが終了状態になっているときはhdestopコマンドを実行し抽出側Datareplicatorを停止します。

手順8：

データ連動回復機能2のセットアップ※4※5

障害回復対象のバックエンドサーバが存在するノード

データ連動回復機能2（抽出キュー作成フェーズ）のために，プログラムを入れ替えます。

コマンド実行例：

$ su

# setup_tool2（Windows Vista，及びWindows Server 2008の場合はset_tool2）

−

「Setup for <hdecapture_tool2> complete.」のメッセージが出力されることを確認します。

手順9：

データ連動回復機能2の実行

マネージャノード

抽出側Datareplicatorの抽出機能を起動します。このとき，必ず抽出機能だけを起動してください。

コマンド実行例：

$ hdestart -e

入力ファイル：

$HDEPATH/hde_toolenv

出力先ディレクトリ/アンロードログファイル名_通番.unlog

$HDEPATH/caplogparm_BES名

tranlist_BES名

出力ファイル：

抽出情報キューファイル（回復対象データのキュー格納）

hdestateコマンドで障害回復対象のバックエンドサーバが存在するノード又は抽出側Datareplicator本体が終了状態になるまで監視します。終了後の手順を次に示します。

エラー情報ファイルにエラーが出力されていないことを確認します。

障害回復対象のバックエンドサーバが存在するノードだけが終了状態となっているときは，hdestopコマンドを実行して抽出側Datareplicatorを停止します。

手順10：

回復情報ファイルの退避※5

障害回復対象のバックエンドサーバ

$HDEPATH/caplogparm_BES名のファイルを別名にします。

コマンド実行例：

$ mv $HDEPATH/caplogparm_BE

S名 $HDEPATH/caplogparm_BE

S名.sav

−

機能のアンインストールを忘れた場合に誤動作しないためにする作業です。

手順11：

データ連動回復機能2のアンセットアップ

障害回復対象のバックエンドサーバが存在するノード

unsetup_toolコマンドを実行します。

コマンド実行例：

$ su

# unsetup_tool（Windows Vista，及びWindows Server 2008の場合はunset_tool）

−

「Unsetup for <hdecapture_tool> complete.」のメッセージが出力されることを確認します。

手順12：

反映の初期化

マネージャノード

反映の初期化をします。

コマンド実行例：

$ hdsstart -i

−

−

手順13：

データ連動回復機能の抽出データの送信

マネージャノード

抽出側Datareplicatorの送信機能を起動します。このとき，必ず送信機能だけを起動してください。

コマンド実行例：

$ hdestart -s

$ hdestate

−

送信機能を起動した後で，hdestateコマンドで送信のキューファイルreadオフセットがキューファイルwriteオフセットに追い付くのを監視します。追い付いたらhdestopコマンドを実行して抽出側Datareplicatorを停止します。

手順14：

送信/反映の停止

マネージャノード

抽出側送信プロセスと反映プロセスを停止します。

コマンド実行例：

$ hdestop

$ hdsstop

−

−

注※1

HiRDBファイルの日付を確認するときは，次のコマンドを実行します。

pdlogcat_s -i バックアップ元HiRDBファイル｜grep "First use"

バックアップ元HiRDBファイルとは，連動回復用バックアップファイルの作成元になったHiRDBファイルのことです。「HiRDBファイルシステム領域／HiRDBファイル名」の形式で指定してください。

注※2

アンロードログファイルの日付を確認するときは，次のコマンドを実行します。

pdlogcat_s -i アンロードログファイル名

コマンド実行結果の「First use」の行に出力される日付が，該当するアンロードログファイルに実際に更新ログを格納した日付を示します。logmrgコマンドに指定するアンロードログファイルは，この日付の古い順に指定してください。

注※3

追加するパラメタは，次の内容に従って，ファイルの最後に追加してください。

オペランド名

区分

設定値

説明

RCVR_START

06-02より前

任意

指定できるRCVR_STARTオペランドの数は，4096個までです。

形式

抽出トランザクション情報

抽出トランザクション情報

〜〈24けたの16進文字列〉

障害回復の開始位置を示す抽出トランザクション情報を指定します。抽出トランザクション情報の取得方法については，「9.6.4(1)抽出トランザクション情報（回復開始位置）の取得」を参照してください。

このオペランドを省略すると，最初に入力するアンロードログファイルの先頭が障害回復の開始位置と仮定されます。

06-02以降

任意

指定できるRCVR_STARTオペランドの数は，4096個までです。

形式

{送信先識別子｜*}〔，抽出トランザクション情報〕

送信先識別子

抽出システム定義に指定した送信先識別子を指定します。送信先識別子に「*」を指定すると，すべての送信先が対象になります。このオペランドに送信先識別子だけを指定したときは，入力アンロードログファイルの先頭を回復開始位置とします。

このオペランドの送信先識別子に「*」を指定したときに，ほかにこのオペランドを指定すると，エラーになります。また，同じ送信先識別子を複数指定すると，エラーになります。

抽出トランザクション情報

〜〈24けたの16進文字列〉

抽出トランザクション情報の取得方法については，「9.6.4(1)抽出トランザクション情報（回復開始位置）の取得」を参照してください。

「障害回復対象となる送信先識別子」と「障害回復の回復位置を示す抽出トランザクション情報」を送信先ごとに指定します。

このオペランドを省略すると，すべての送信先識別子を回復して，入力アンロードログファイルの先頭を回復開始位置と解釈されます。

RCVR_RPLSTOP

任意

Ｙ：

HiRDB側の連動中止区間を回復対象とします。

N又はＹ以外の値：

HiRDB側の連動中止区間を回復対象としません。

障害回復の範囲にHiRDB側の連動中止区間が存在していた場合にこの区間を回復対象とするかどうかを指定します。

このオペランドを省略すると，Nが仮定されます。

RCVR_STARTオペランドを指定するときの注意

マッピングキー更新をしていないときだけ，入力アンロードログファイルを先頭から回復できます（マッピングキー更新をしている場合，回復時の二重更新でデータ連動不整合になる可能性があるため）。また，反映側で二重更新によるエラーが発生するため，回復に先立って反映環境定義のskip_sqlcodeオペランドにキー不在エラー（100）及びキー重複エラー（−803）のSQLCODEを設定しておく必要があります。

指定例（下線部が追加したパラメタ）

INPUT = /HiRDBDS/hirdbb/HDE/work/unldlog2_1.unlog，10，UNLDLOG
INPUT = /HiRDBDS/hirdbb/HDE/work/unldlog2_2.unlog，10，UNLDLOG
INPUT = /HiRDBDS/hirdbb/HDE/work/unldlog2_3.unlog，10，UNLDLOG
BLOCKBUF = 22200
RCVR_START = SND01,3BA6E5800000000000000015
RCVR_RPLSTOP = Y

注※4

「res_file_BES名」のファイルが存在する場合には，ファイルの内容を確認して，下記に従って対処してください（ファイルはテキストファイルです）。

出力内容

説明

対処方法

「N.G(start nothing)」

アンロードログにトランザクションの開始がないデータが存在します。

もう1世代前のアンロードログファイルを追加して，手順3から再実行してください。

再実行するときにはres_file_BES名のファイルを削除又は別名で保存してください。

「N.G（end nothing）」

アンロードログにトランザクションの終了がないデータが存在します。

抽出対象表を格納するすべてのRDエリアに対する参照閉塞が有効となっているかどうか確認してください。

参照閉塞が有効となっている場合：

この出力を無視して，以降の回復手順を続行してください。

参照閉塞が無効となっている場合：

参照閉塞を有効とした後，現時点のカレントまでのアンロードログファイルを追加して，手順3から再実行してください。

再実行するときにはres_file_BES名のファイルを削除又は別名で保存してください。

「N.G（rplstop found）」

「N.G（start nothing,rplstop）」

「N.G（end nothing,rplstop）」

HiRDB側の連動中止区間にわたるトランザクションが存在します。

この出力はHiRDB側の連動中止区間が回復対象外であることを示します。HiRDB側の連動中止区間を回復対象外とすることで問題なければ，この出力を無視して以降の回復手順を続行してください。

HiRDB側の連動中止区間を回復対象とする場合はRCVR_RPLSTOP=Yを指定した後，手順6から再実行してください。

注※5

障害回復対象のバックエンドサーバが存在するノードにそのほかのバックエンドサーバが存在する構成の場合，これらのバックエンドサーバに対しても回復ツールが実行されることになります。したがって，障害回復対象以外のバックエンドサーバについては回復に必要なファイルが存在しないなどのエラー（上記の※3を参照）となりますが，これらのエラーは無視してください。

(2)　アンロードログファイルによるデータ連動回復の実行でエラーとなった場合の対処方法

アンロードログファイルによるデータ連動回復の実行でエラーとなった場合，アンロードログファイルによるデータ連動回復固有のエラーはすべてKFRB05009-Eメッセージのエラー情報ファイルに出力されます。メッセージ本文の内容は無視して「function：」の部分に出力される情報でエラーの内容を特定してください。「function：」部分の説明を次の表に示します。

表9‒14　KFRB05009-Eメッセージの「function：」部分の内容

「function:」部分の内容

説明

対処方法

analyze error

$HDEPATH/caplogparm_BES名ファイルの解析でエラーが発生しました。

$HDEPATH/caplogparm_BES名が存在するかどうか確認し，存在しない場合は手順3※から再実行してください。ファイルが存在するときは，該当するファイル内に追加したオペランドの指定が間違っています。オペランドを修正した後，手順7※から再実行してください。

env open_error

環境変数定義ファイル（hde_toolenv）のオープンでエラーが発生しました。

環境変数定義ファイルが＄HDEPATH下に作成されているかどうかを確認し，作成されていない場合は作成後に手順7※から再実行してください。

inttrn error

回復ツールの初期化処理でエラーが発生しました。

このエラーはメモリ不足のときだけ発生します。ほかの稼働中のプログラムを停止させて空きメモリを増やした後，手順7※から再実行してください。

open_error

アンロードログ分割ファイルのオープン処理でエラーが発生しました。

logmrgコマンドによって作成されるアンロードログ分割ファイルが正しく作成されていない可能性があります。手順3※から再実行してください。

read_error

アンロードログ分割ファイルの読み込み処理でエラーが発生しました。

logmrgコマンドによって作成されるアンロードログ分割ファイルが正しく作成されていない可能性があります。手順3※から再実行してください。

trnout error

トランザクションリストの出力処理でエラーが発生しました。

トランザクションリストの出力先ディレクトリの容量が不足した可能性があります。出力先ディレクトリを変更後，手順7※から再実行してください。

trnget error

トランザクションリストの入力処理でエラーが発生しました。

トランザクションリストが正しく作成されていません。手順11※を実行後，手順6※から再実行してください。

blk_invalid

アンロードログファイル中に不正なログブロックを検出しました。

内部矛盾エラーです。開発元に連絡してください。

start point err

抽出トランザクション情報の指定が間違っています。

RCVR_STARTオペランドで指定された抽出トランザクション情報が不正又は入力に指定したアンロードログファイルが不足しています。

抽出トランザクション情報指定不正の場合は修正後に手順7※から，アンロードログファイル指定不足の場合は入力とするアンロードログファイルを追加して手順3※から再実行してください。

seq_invalid

アンロードログファイル中のログブロック出現順序が間違っています。

logmrgコマンド実行時に指定したアンロードログファイル，又は連動回復用バックアップファイルの順序が不正（ログ出力日付順に昇順となっていない）である可能性があります。入力とするアンロードログファイル，又は連動回復用バックアップファイルの指定順序を確認して，手順3※から再実行してください。

param len error

環境変数のTOOL_OUTPUT_DIRに指定したディレクトリパス名の長さが間違っています。

指定値を修正後，手順7※から再実行してください。

remain trnentry

データ連動回復機能1で作成したトランザクションリストと，データ連動回復機能2で回復したトランザクション数が不一致です。

内部矛盾エラーです。開発元に連絡してください。

注※

「(1)アンロードログファイルによる回復手順」を参照してください。

9.6.6　データ連動回復機能のコマンド

アンロードログファイルによるデータ連動回復では，次のコマンドを使います。

コマンド名

説明

logmrg

回復対象のアンロードログファイル又は連動回復用バックアップファイルを入力して，障害回復ツールが入力できる形式及びサイズのファイルに分割するコマンドです。

setup_tool1※

データ連動回復機能1を使える状態にセットアップするコマンドです。

setup_tool2※

データ連動回復機能2を使える状態にセットアップするコマンドです。

unsetup_tool※

セットアップ中のデータ連動回復機能を無効化して，Datareplicatorの抽出機能を使える状態に回復するコマンドです。

注※

Windowsのバージョンによって，コマンド名が異なります。次の表に示すコマンド名で実行してください。

Windows XP及びWindows Server 2003の場合

Windows Vista以降及びWindows Server 2008以降のWindowsの場合

setup_tool1

set_tool1

setup_tool2

set_tool2

unsetup_tool

unset_tool

(1)　 logmrgコマンド

logmrgコマンドは，ログインユーザがアクセス権を持つディレクトリで実行してください。ログインユーザにアクセス権がないディレクトリで実行すると，アクセス権エラーになります。

形式

　　　　　logmrg　HiRDBサーバ名
　　　　　　　　　分割ブロック数
　　　　　　　　　出力先ディレクトリ
　　　　　　　　　入力元ディレクトリ
　　　　　　　　｛HiRDBアンロードログファイル名｜連動回復用バックアップファイル名｝
　　　　　　　〔｛HiRDBアンロードログファイル名｜連動回復用バックアップファイル名｝〕

オプション

HiRDBサーバ名

HiRDBサーバ名を指定します。

分割ブロック数

HiRDBアンロードログファイルを分割する単位をブロック数で指定します。ここに指定する値とアンロードログ分割ファイルの最大サイズとの関連を次に示します。

　　　アンロードログ分割ファイル最大サイズ（単位：バイト）
　　　　　　＝ 回復対象HiRDBのpd_log_max_data_sizeオペランド値 × 分割ブロック数

このオペランドには，100〜1000の範囲で指定することをお勧めします。

なお，アンロードログ分割ファイルのサイズは，2GB-1を超えないようにしてください。

出力先ディレクトリ

logmrgコマンドの出力ファイル（アンロードログ分割ファイルなど）の格納ディレクトリを絶対パスで指定します。指定できる名称長は128バイト以内です。空白を含む名称のディレクトリパスは指定しないでください。

入力元ディレクトリ

入力するHiRDBアンロードログファイル群の格納ディレクトリを指定します。指定できる名称長は128バイト以内です。空白を含む名称のディレクトリパスは指定しないでください。

Datareplicatorのバージョンが07-02以降では，入力するアンロードログファイル又は連動回復用バックアップファイルとして，ラージファイルを指定できます。ただし，出力するアンロードログ分割ファイルは，ラージファイルではないファイルである必要があります。

HiRDBアンロードログファイル名｜連動回復用バックアップファイル名

　　〜〈1〜32文字の記号名称〉

入力するHiRDBアンロードログファイル名又は連動回復用バックアップファイルを指定します。ファイル名は世代順に指定してください。なお，アンロードログ分割ファイルは，通常ファイル，又はラージファイルではないファイルである必要があるので，注意してください。

アンロードログファイルの日付を確認するには，次のコマンドを実行します。

　pdlogcat_s -i アンロードログファイル名｜grep "First use"

連動回復用バックアップファイルの日付を確認するには，次のコマンドを実行します。

　pdlogcat_s -i バックアップ元HiRDBファイル｜grep "First use"

バックアップ元HiRDBファイルとは，連動回復用バックアップファイルの作成元になったHiRDBファイルのことです。「HiRDBファイルシステム領域／HiRDBファイル名」の形式で指定してください。

メッセージ

メッセージ

対処方法

[aa...aa] File(ファイル名) open error, errno=xx...xx

errnoに従ってエラー要因を特定し排除した後で，コマンドを再実行してください。

[aa...a] File size after dividing exceeds 2 GB, filesize = bb...b

アンロードログ分割ファイルのサイズが2GBを超えています。logmrgコマンド引数の分割ブロック数に，より小さい値を指定して再実行してください。

[aa...aa] Interface error occurred

保守員に連絡してください。

[aa...aa] Invalid file format

コマンドに指定する入力ファイルに，HiRDBのアンロードログファイル，又は連動回復用バックアップファイルを指定して，再実行してください。

[aa...aa] Lseek error, errno= xx...xx

errnoに従ってエラー要因を特定し排除した後で，コマンドを再実行してください。

[aa...aa] Malloc error, size= xx...xx

メモリを追加した後で，コマンドを再実行してください。

[aa...aa] Number of HiRDB files in backup file exceeds x

指定された連動回復用バックアップファイル内にx個を超えるHiRDBファイル情報が存在しています。

HiRDBファイル単位に作成した連動回復用バックアップファイルを指定してください。

[aa...aa] Read error, errno= xx...xx

errnoに従ってエラー要因を特定し排除した後で，コマンドを再実行してください。

[aa...aa] Stat error, errno= xx...xx

errnoに従ってエラー要因を特定し排除した後で，コマンドを再実行してください。

[aa...aa]system call error. errno=xx...xx

システムコール名及びerrnoに従ってエラー要因を特定し排除した後で，コマンドを再実行してください。

[aa...aa] Write error, errno= xx...xx

errnoに従ってエラー要因を特定し排除した後で，コマンドを再実行してください。

File open error. errno=xx...xx file=yy...yy

errnoに従ってエラー要因を特定し排除した後で，コマンドを再実行してください。

HDEPATH env not set.

HDEPATH環境変数を設定した後で，コマンドを再実行してください。

HDEPATH env length invalid

HDEPATH環境変数の設定を修正した後で，コマンドを再実行してください。

Invalid command argument.

Usage：logmrg <server name> <block numbers> <output directory> <input directory> <unload log file name>...

オペランドの指定を修正した後で，コマンドを再実行してください。

Invalid logcut output file.

このメッセージの出力以前に出力しているメッセージに従ってエラー要因を特定し排除した後で，コマンドを再実行してください。

Specified output directory is not full path name.

オペランドの指定を修正した後で，コマンドを再実行してください。

(2)　 setup_tool1コマンド

setup_tool1コマンドは，データ連動回復機能1の環境をセットアップするコマンドです。セットアップでは，通常運用時に使用するプログラムをリネームして，データ連動回復機能1をコピーします。

形式

　　　　　setup_tool1（Windows Vista，及びWindows Server 2008の場合はset_tool1）

メッセージ

メッセージ

対処方法

Setup for <hdecapture_tool1> complete.

データ連動回復機能1のセットアップが完了しました。以降の回復作業を継続してください。

Setup for <hdecapture_tool1> failed.

Datareplicatorのロードモジュールが不正な状態である可能性があります。Datareplicatorを再インストールした後で，コマンドを再実行してください。

<hdecapture> backup failed.

Datareplicatorのロードモジュールが不正な状態である可能性があります。Datareplicatorを再インストールした後で，コマンドを再実行してください。

Setup for <hdecapture_tool1> already execute.

データ連動回復機能1はセットアップ済みです。

HiRDB Datareplicator is not installed.

Datareplicatorのロードモジュールが不正な状態である可能性があります。Datareplicatorを再インストールした後で，コマンドを再実行してください。

Please execute by root user.

管理者権限（スーパユーザ）でコマンドを再実行してください。

(3)　 setup_tool2コマンド

setup_tool2コマンドは，データ連動回復機能2の環境をセットアップします。セットアップでは，データ連動回復機能1をリネームして，データ連動回復機能2をコピーします。

形式

　　　　　setup_tool2（Windows Vista，及びWindows Server 2008の場合はset_tool2）

メッセージ

メッセージ

対処方法

Setup for <hdecapture_tool2> complete.

データ連動回復機能2のセットアップが完了しました。以降の回復作業を継続してください。

Setup for <hdecapture_tool2> failed.

Datareplicatorのロードモジュールが不正な状態である可能性があります。Datareplicatorを再インストールした後で，コマンドを再実行してください。

<hdecapture> backup failed.

Datareplicatorのロードモジュールが不正な状態である可能性があります。Datareplicatorを再インストールした後で，コマンドを再実行してください。

Not setup for <hdecapture_tool1>.

データ連動回復機能1のセットアップ完了後に，コマンドを実行してください。

HiRDB Datareplicator is not installed.

Datareplicatorのロードモジュールが不正な状態である可能性があります。Datareplicatorを再インストールした後で，コマンドを再実行してください。

Please execute by root user.

管理者権限（スーパユーザ）でコマンドを再実行してください。

(4)　 unsetup_toolコマンド

unsetup_toolコマンドは，データ連動回復機能1，及びデータ連動回復機能2の環境をアンセットアップします。アンセットアップでは，セットアップ済みの機能をリネームして，通常運用時に使用するプログラムをコピーして戻します。

形式

　　　　　unsetup_tool（Windows Vista，及びWindows Server 2008の場合はunset_tool）

メッセージ

メッセージ

対処方法

Unsetup for <hdecapture_tool> complete.

データ連動回復機能のアンセットアップが完了しました。

Unsetup for <hdecapture_tool> failed.Please re-install HiRDB Datareplicator.

Datareplicatorのロードモジュールが不正な状態である可能性があります。Datareplicatorを再インストールした後で，コマンドを再実行してください。

Not setup for <hdecapture_tool>.

データ連動回復機能がセットアップされていません。

Please execute by root user.

管理者権限（スーパユーザ）で，コマンドを再実行してください。

9.6.7　データ連動回復機能を実行した後の作業

(1)　回復完了後の作業

アンロードログファイルによるデータ連動回復での回復作業を完了した後は，次のファイルを削除してください。

アンロードログ分割ファイル

logmrgコマンドを実行したときに作成される「出力先ディレクトリ/入力アンロードログファイル名_通番.unlog」と「$HDEPATH/caplogparm_BES名（別名にしてあるときはそのファイル）」を削除してください。

データ連動回復機能関連ファイル

抽出側Datareplicator運用ディレクトリ（$HDEPATH）下，及び環境変数定義ファイル（hde_toolenv）の環境変数TOOL_OUTPUT_DIRに指定したディレクトリにある，次のファイルを削除してください。

tranlist_BES名，res_file_BES名，hde_toolenv

(2)　データ連動回復の確認

データ連動回復が正しく実行されたかどうかを，下記の項目で確認してください。

抽出表と反映表のデータ件数

抽出表と反映表のデータ件数をそれぞれ取得して，両者に差異がないことを確認してください。

抽出表と反映表のデータ内容

抽出表と反映表から回復対象範囲のデータをサンプリングして検索して，両者のデータ内容に差異がないことを確認してください。

9.6.8　反映側システムで表単位反映方式で反映処理する場合の反映抑止方法

反映側システムでは，表単位反映方式で反映処理を行なっている場合，反映抑止によるエラーのスキップを使用することでデータ連動回復できます。

反映抑止によるエラーのスキップは次の場合に使用できます。

回復中に，トランザクション単位反映イベント，又は表単位反映イベントを使用していない場合

抽出定義の変更（hdeprepコマンドの再実行を含む）を行なっていない場合

データ連動回復する場合，反映抑止の制御コードにはSKIP_TYPE_UNTILを使用します。反映抑止によるエラーのスキップの詳細については，「3.3.10(1)　反映抑止によるスキップ」を参照してください。

(1)　反映抑止対象リストファイルの作成手順

反映抑止対象リストファイルの作成手順を次に示します。

反映情報キューファイルに格納している更新情報をすべて反映したことを確認します。

反映側Datareplicatorを停止します。

hdsrefinfmコマンドを実行して，実行結果から各グループごとの抽出トランザクション情報を取得します。

hdsrefinfmコマンドは，反映グループ名の指定をしないで，次のように実行します。

hdsrefinfm -f 反映ステータスファイル名 -l 9 -p 解析結果出力ファイル名

抽出トランザクション情報を基に，$HDSPATH下に反映抑止対象リストファイルを作成します。

hdsrefinfmコマンドの出力と反映抑止制御リストファイルとの対応は次のようになります。この例では，反映モードはtrnとします。

反映抑止リストファイルを作成するとき，パラメタRCVR_STARTで指定した抽出トランザクション情報と同じ抽出トランザクション情報を持つグループについては，反映抑止制御リストファイルに記述しないでください。

反映側Datareplicatorを起動します。

(2)　注意事項

SKIP_TYPE_UNTILを使用して反映抑止を行った後，反映プロセスを停止したときには，この指定は必ず削除してください。削除しないで反映プロセスを再起動すると，検知するすべての更新情報の反映が抑止されます。

SKIP_TYPE_UNTIL指定時には，イベントによる反映モードの切り替え，及び抽出側の定義変更を行なわないでください。反映プロセスが自動停止，起動を行うため，処理済みのSKIP_TYPE_UNTILが再度有効となり，不当に反映抑止を行なう可能性があります。

SKIP_TYPE_UNTILで抑止された更新情報を，障害回復機能を使って回復することはできません。HiRDB DataextractorやXDM/XTによる回復が必要となります。

9.7　抽出情報キューファイル回復機能

ここでは，抽出情報キューファイル回復機能について説明します。

9.7.1　抽出情報キューファイル回復機能の概要

抽出情報キューファイル回復機能とは，ディスク障害などで抽出情報キューファイルだけに障害が発生した場合に，抽出サーバステータスファイルの情報を基に，抽出情報キューファイルを再作成する機能です。

抽出情報キューファイル回復機能には次のメリットがあります。

抽出側の業務（更新業務）を停止する必要がありません。

回復手順が容易です。

ただし，システムログファイルが上書きされていると，この機能は使用できません。

抽出情報キューファイル回復機能の概要を次の図に示します。

図9‒10　抽出情報キューファイル回復機能の概要

9.7.2　抽出情報キューファイル回復機能の前提条件

抽出情報キューファイル回復機能を使用するための条件について説明します。

(1)　前提条件

次の条件を満たしている必要があります。

抽出側DBがHiRDBであること

次のファイルに障害が発生していないこと，またファイルを初期化していないこと

抽出マスタステータスファイル

抽出サーバステータスファイル

データ連動用連絡ファイル

HiRDBのシステムログファイルが上書きされていないこと

抽出情報キューファイルが満杯になっていないこと

障害が発生する前の抽出処理中に，hdeprepコマンドを実行していないこと

回復前の稼働時に，HiRDBのpdrplstopコマンドを実行していないこと

抽出システム定義のsynctermオペランドにtrueを指定していないこと

Datareplicatorファイルシステム領域を使用していないこと

(2)　抽出側Datareplicatorの初期開始（バージョンアップ時）

抽出側Datareplicatorを08-01より前のバージョンから08-01以降にバージョンアップした場合は，抽出側Datareplicatorを初期開始してください※。

08-01より前のバージョンの抽出情報キューファイルは，抽出情報キューファイル回復機能では回復できません（データ連動回復機能で回復してください）。08-01より前のバージョンの抽出情報キューファイルが存在する場合は，抽出側Datareplicatorの起動時に，KFRB05037-Wメッセージが出力されます。

注※

抽出情報キューファイル回復機能を使用しないシステムの場合は，初期開始は必要ありません。

(3)　制限事項

データ連動回復機能を使用しているときに抽出情報キューファイルに障害が発生した場合，抽出情報キューファイル回復機能は使用できません。再度，データ連動回復機能で障害を回復してください。

9.7.3　抽出情報キューファイル回復機能の回復手順

抽出情報キューファイル回復機能を使った回復手順を次の図に示します。

図9‒11　抽出情報キューファイル回復機能を使った回復手順

注※1

初期開始をするとステータスファイルなどが初期化されるので，抽出情報キューファイル回復機能を使用できなくなります。初期開始をした場合は，抽出側DBと反映側DBでデータの整合性を合わせ，抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicatorを初期開始してください。

注※2

抽出サーバステータスファイルだけをバックアップから回復してください。データ連動用連絡ファイルはHiRDBが使用しているため，回復しないでください。

注※3

抽出側システムがHiRDB/パラレルサーバの場合，バックエンドサーバ単位で回復します。回復対象のバックエンドサーバが複数あるときは，手順3から手順5までを回復対象のバックエンドサーバの数だけ繰り返してください。

回復手順の詳細について，次の表に示します。

表9‒15　抽出情報キューファイル回復機能を使った回復手順の詳細

項目

対象

操作内容とコマンド実行例

確認内容

手順1：

現象の把握※1

障害回復対象のサーバ

障害の要因を特定します。抽出情報キューファイルにだけ障害が発生している場合は，これ以降の手順に従って回復します。

−

手順2：

抽出側Datareplicatorを停止

マネージャノード

抽出側Datareplicatorを停止します。

コマンド実行例：

hdestop

−

手順3：

抽出サーバステータスファイルのバックアップを取得

障害回復対象のサーバ

抽出サーバステータスファイルのバックアップを取得します。

コマンド実行例：

「6.4.2(7)(b)　抽出サーバステータスファイルのバックアップ」を参照してください。

−

手順−：

回復に失敗し，再度回復する場合

障害回復対象のサーバ

抽出サーバステータスファイルをバックアップから回復します。

コマンド実行例：

「6.4.2(7)(b)　抽出サーバステータスファイルのバックアップ」を参照してください。

−

手順4：

障害要因を排除

障害回復対象のサーバ

抽出情報キューファイルの障害の要因を取り除きます。

−

手順5：

抽出情報キューファイル回復機能を使った回復処理

マネージャノード

抽出情報キューファイルを回復します。

コマンド実行例：

hdestart -R -k queue -b bes1

回復を開始したときに出力されるKFRB05034-Iメッセージと，回復を完了したときに出力されるKFRB05035-Iメッセージの，回復対象ファイルの範囲が同じことを確認してください。

hdestateコマンドで抽出側Datareplicatorが終了状態になるまで監視します※2。又は，マネージャノードの抽出マスタエラー情報ファイルに，抽出側Datareplicatorを終了するメッセージ（KFRB00510-I）が出力されているか確認します。抽出側Datareplicatorの終了後は，エラー情報ファイルにエラーが出力されていないことを確認してください。

手順6：

抽出側Datareplicatorを再開始

マネージャノード

抽出側Datareplicatorを再開始します。

コマンド実行例：

hdestart

−

（凡例）

−：確認の必要な項目はありません。

注※1

HiRDBのシステムログファイルがラップアラウンドして，回復に必要なログが上書きされていた場合は，抽出情報キューファイル回復機能を使用できません（KFRB05011-Eメッセージが出力されます）。データ連動回復機能を使用して回復してください。

注※2

抽出側Datareplicatorが終了するまでは，hdestartコマンドとhdestopコマンドは実行できません。

(1)　抽出情報キューファイル回復機能を使った回復処理

障害が発生する前に抽出処理が完了していて，反映側Datareplicatorに送信していない更新情報がある場合に，抽出情報キューファイルを回復します。

抽出情報キューファイルの回復では，抽出サーバステータスファイルの情報を基に，障害が発生する前に抽出処理が完了していた更新情報をシステムログファイルから抽出して，抽出情報キューファイルに格納します。

(2)　抽出側Datareplicatorを再開始

抽出情報キューファイルを回復した後，抽出側Datareplicatorを再開始します。抽出側Datareplicatorを再開始すると，抽出情報キューファイル回復機能によって再抽出した更新情報が反映側Datareplicatorに送信されます。また，障害が発生した後の更新情報については，抽出処理の続きを実行します。

障害が発生する前に反映側Datareplicatorに更新情報をすべて送信していた抽出情報キューファイルは，初期化された状態から抽出処理を再開します。

(3)　抽出情報キューファイルの回復中に障害が発生した場合

抽出情報キューファイルの回復中に障害が発生した場合は，抽出サーバステータスファイルをバックアップから回復して，「9.1.2　エラーの対処方法」を参照して障害の要因を取り除いてください。障害の要因を取り除いた後，抽出情報キューファイル回復機能を再度実行してください。

ただし，次のファイルに障害が発生した場合は，抽出情報キューファイル回復機能は使用できなくなります。データ連動回復機能を使用して回復してください。

抽出マスタステータスファイル

抽出サーバステータスファイル

データ連動用連絡ファイル

9.8　反映障害による未送信情報の取得（更新SQL出力機能）

Datareplicatorでは，抽出側DBの更新と反映側DBの更新には時間差があります。したがって，反映処理の最中に抽出側DBに障害が発生した場合，抽出側DBと反映側DBとの間に不整合が発生することがあります。

更新SQL出力機能は，このような場合に抽出側DBからの未送信情報（反映側DBに反映されていない情報）をSQL文にしてファイル出力する機能です。これによって，反映されていない情報を知ることができます。

注

更新SQL出力機能の使用時に更新情報の抽出，及び反映側システムへの送信はできません。

更新SQL出力機能を使用しても，抽出情報キューファイルに格納されている未送信情報がクリアされることはありません。

9.8.1　使用方法

更新SQL出力機能の使用方法について説明します。

(1)　前提条件

更新SQL出力機能を使用する場合，次に示す条件を満たしている必要があります。

抽出側Datareplicatorのプロセスが起動可能である（CPU障害などから回復している）

抽出側システムにある次のファイルが正常な状態である（ディスク障害などから回復している）

抽出システム定義ファイル

抽出環境定義ファイル

送信環境定義ファイル

抽出定義ファイル

抽出定義プリプロセスファイル

抽出情報キューファイル

抽出マスタステータスファイル

抽出サーバステータスファイル

データ連動用連絡ファイル

二重化制御ファイル

HiRDBシステムログ

(2)　コマンド

hdestartに-s -Lオプションを指定して実行します。コマンドの詳細については，hdestartコマンドを参照してください。

(3)　使用するプロセス

更新SQL出力機能を使用すると，更新SQL出力プロセスが起動します。更新SQL出力プロセスの詳細を次に示します。

プロセス名

起動方法

終了方法

hdesqlput

hdestart -s -L

hdestop

更新SQL出力プロセスは，次に示す点を除いて送信プロセスと同じ動作をします。

反映側Datareplicatorへの接続及び送信を行いません。

抽出サーバステータスファイルの更新を行いません。

HiRDBの正常停止や連動停止ログ（pdrplstop）を検知した場合でも，停止しません。

hdeevent -n 0 が実行された場合でも停止しません。

抽出システム定義のsendcontrolオペランドにsendmstを指定している場合も，nodemst方式で動作します。

縮退状態の送信先が存在する場合，送信環境定義のoverwrite_continueオペランドにfalseが指定されていても，縮退状態は継続されます。

9.8.2　更新SQLファイル

更新SQL出力機能によって出力される更新SQLファイルについて説明します。

(1)　出力先

更新SQLファイルの出力先を次に示します。

項目

出力先

出力先ノード

抽出側DBの更新対象になる各ノード

出力先ディレクトリ

抽出側Datareplicator運用ディレクトリ

ファイル名称

SQLTXT_サーバ名_送信先識別子

同じ名称のファイルが存在している場合，情報がそのファイルに追加出力されます。

また，抽出情報キューファイルに未送信情報が存在しない場合，更新SQLファイルは作成されません。

(2)　出力形式

更新SQLファイルには，未送信情報が1行1SQL文の形式で出力されます。SQL文として出力されるデータはCOMMITされたトランザクションのものだけであり，ROLLBACKされたトランザクションのデータは出力されません。また，トランザクションはCOMMITされた順番に並べ替えて出力されます。なお，仕掛かり中の更新情報は出力されません。

出力されるデータの形式を次に示します。

INSERT文

/* 更新日時 */ INSERT INTO 認可識別子.表名(列名,列名,...) VALUES(値※1,値,...);

UPDATE文※2

/* 更新日時 */ UPDATE 認可識別子.表名 SET※3 列名=値※1,列名=値, ... WHERE※4 列名=値 AND 列名=値 ...;

DELETE文

/* 更新日時 */ DELETE FROM 認可識別子.表名 WHERE※4 列名=値※1 AND 列名=値 ...;

PURGE TABLE文※5

/* 更新日時 */ PURGE TABLE 認可識別子.表名;

イベント※6

/* ****-**-** **:**:** */ /* HDEEVENT イベントコード */

トランザクションの終端

/* ****-**-** **:**:** */ COMMIT;

注※1

出力する列値の形式と内容を次の表に示します。なお，繰返し列の場合は，NULL値／非NULL値に関係なく，列値は*MCOL*と出力されます。

列属性

文字集合

指定

hdestartコマンドの-Hオプション

出力される形式

出力される内容

備考

CHAR，又は

VARCHAR

なし

なし

文字形式

（例：'aaa'）

該当する列の列値

制御コードはピリオドとして出力されます。

あり

16進形式

（例：X'C3C3C3'）

−

あり

なし

文字形式

（例：'aaa'）

該当する列の列値をDBロケールに文字コード変換した後の列値

制御コードはピリオドとして出力されます。

あり

16進形式

（例：X'C3C3C3'）

−

MCHAR，又は

MVARCHAR

−

なし

文字形式

（例：M'あイうエお'）

該当する列の列値

制御コードはピリオドとして出力されます。

あり

16進形式

（例：X'81C141'）

−

NCHAR，又は

NVARCHAR

−

なし

文字形式

（例：N'あいう'）

制御コードはピリオドとして出力されます。

あり

16進形式

（例：X'81C181C2'）

−

INTEGER，又はSMALLINT

−

−

10進形式

（例：100）

−

DECIMAL

−

−

10進形式

（例：100）

パック形式データを文字列に変換する際にエラーが発生した場合，その列は16進形式で出力されます。

FLOAT，又はSMALLFLT

−

−

浮動小数点形式

（例：1.0…0E+02）

−

DATE

−

−

文字形式

（例：'2008-04-15'）

パック形式データを文字列に変換する際にエラーが発生した場合，その列は16進形式で出力されます。

TIME

−

−

文字形式

（例：'16:15:30'）

TIMESTAMP

−

−

文字形式

（例：'2008-04-15 16:15:30'）

INTERVAL YEAR TO DAY

−

−

10進形式

（例：+12340102.）

INTERVAL HOUR TO SECOND

−

−

10進形式（例：+112233.）

BLOB

−

−

固定文字列

"*BLOB*"

SUBSTR演算の場合も，該当する固定文字列（"*BLOB*"又は"*BINARY*"）が出力されます。

NULL値／非NULL値に関係なく，該当する固定文字列（"*BLOB*"又は"*BINARY*"）が出力されます。

BINARY

−

−

"*BINARY*"

ADT

−

−

固定文字列

"*ADT*"

NULL値／非NULL値に関係なく，該当する固定文字列"*ADT*"が出力されます。

（凡例）

−：該当しません。

注※2

繰返し列に対する更新情報を出力する場合，次の制限があります。

UPDATE ADD，UPDATE SET，及びUPDATE DELETEは，すべてUPDATE SETとして出力されます。

要素指定による更新の場合でも，列名に対する添え字及び'*'は出力されません。

注※3

定義長が256バイト以上の可変長データが非更新の場合，その列はSET句に出力されません。

注※4

WHERE句にはマッピングキー列が出力されます。列値がNULLの場合には，「列名 IS NULL」の形式で出力されます。

注※5

複数サーバにわたる分割表に対するPURGE TABLEの更新情報を検知した場合，送信環境定義のprg_eventnoオペランド指定の有無に従って動作します。指定値による動作の違いを次に示します。

オペランドの指定

動作

あり

prg_eventnoオペランドに指定した番号のイベントを出力します。イベント出力後，処理を続行します。

なし

該当するPURGE TABLEを無視します。

注※6

イベントコード0は本来反映側Datareplicatorへの送信対象ではありませんが，このファイルには出力されます。

一つのトランザクション中で複数のイベントが発行された場合，最後に発行されたイベントだけ出力されます。また，hdeeventコマンドによるイベント発行の場合，イベントが出力された直後にCOMMITが出力されます。

(3)　出力例

更新SQLファイルの出力例を次に示します。

/* 2004-12-29 19:18:00 */ INSERT INTO "USR1"."T1"("C1","C2") VALUES(1,'a');
/* 2004-12-29 19:18:30 */ UPDATE "USR1"."T1" SET "C1"=2,"C2"='b' WHERE "C1"=2;
/* 2004-12-29 19:19:00 */ DELETE FROM "USR1"."T1" WHERE "C1" IS NULL;
/* 2004-12-29 19:19:30 */ PURGE TABLE "USR1"."T1";
/* ****-**-** **:**:** */ /* HDEEVENT 200 */
/* ****-**-** **:**:** */ COMMIT;

9.8.3　操作手順

更新SQL出力を実行するには，次のように操作します。

反映側Datareplicatorが起動している場合，停止します。

これは，項番3又は項番6でオプションを誤って指定した場合に反映側システムに接続してしまうのを防ぐための操作です。

hdsstop -t immediate

送信環境定義のoverwriteオペランドにtrueを指定している場は，抽出側Datareplicatorを停止した後，falseに変更します。

これは，項番3で抽出情報キューファイルが満杯になった場合に縮退してしまうのを防ぐための操作です。

抽出側Datareplicatorの抽出処理を開始します。

hdestart -e

次に示す方法で，システムログのすべての更新情報を抽出したことを確認します。

抽出側Datareplicatorのエラー情報ファイルにKFRB00042-E（抽出情報キューファイルが満杯）が出ていないことを確認します。

KFRB00042-Eが出ている場合，抽出情報キューファイルを追加した後，抽出処理を再開してください※。

hdemodq

注※

抽出情報キューファイルの最大数は16個です。16個存在する状態で満杯になった場合，一部の更新情報は出力されません。

HiRDBシステムログの抽出状況から，必要な更新情報の抽出が終了していることを確認します。

pdloglsコマンドの実行結果とpdls -d rpl -jコマンド実行結果のSystem Log Extract Pointを比較し，前者を後者が追い越していることを確認します。次に例を示します。

pdloglsの出力例

$ pdlogls -d sys -s flora370
HOSTNAME : flora370(151739)
Group    Type Server   Gen No.  Status  Run ID    Block No.
log10    sys  sds01           1 oc-d--u 3e6835a9        1       40
log11    sys  sds01           0 os----- 00000000        0        0

pdlsの出力例

$ pdls -d rpl -j -s flora370
SYSTEMID         : HRD1(150621)
Data replication : Y
UNITID           : unt1(150621)
Data replication : Y
SERVER NAME      : sds01
Extract Database : Y
Extract Status   : C
System Log Extract Point :
Run ID   Group    Gen No.  BLock No.
3e6835a9 log10    1        41
System Log Sync Info     :
Run ID   Group    Gen No.  BLock No.
3e6835a9 log10    1        13

pdloglsの結果では最終ブロック番号がlog10の40ブロック目となっていますが，pdlsでは現在抽出中のシステムログブロック番号がlog10の41ブロック目となっています。これによって，必要な更新情報の抽出処理が終了していることが分かります。

抽出側Datareplicatorを停止します。

hdestop

すべての更新SQLファイルを削除した後，抽出側Datareplicatorの更新SQL出力処理を開始します。

hdestart -s -L

hdestateコマンドを実行して，Queue write positionとQueue current posの値が等しくなったことを確認します。

Queue current posについてはhdestateコマンドを参照してください。

抽出側Datareplicatorを停止します。

hdestop

テキストエディタなどで更新SQLファイルを開き，未送信データを確認してください。

未送信データを反映側へ送信する必要がある場合には，送信処理を開始してください。送信する必要がない場合には，抽出情報キューファイルに格納されている未送信データを削除するために，抽出側Datareplicatorを部分初期化又は初期化してください。

9.8.4　注意事項

Datareplicatorで出力されるメッセージでは，送信プロセスも出力プロセスも同じく「Sender process」と表記されます（日本語メッセージ中では「送信プロセス」）。出力されたメッセージが送信プロセス／出力プロセスのどちらに対するものなのかは，メッセージ中に記述されているメッセージ出力プロセス名で判断してください。

抽出システム定義のnodecontrolオペランドにserverを指定している場合，更新SQL出力機能実行中に系切り替えが発生すると，Datareplicatorは次の表のような動作をします。

表9‒16　更新SQL出力機能実行中に系切り替えが発生した場合のDatareplicatorの動作

系切り替えの発生状況

Datareplicatorの動作

MSTが存在するホストで系切り替えが発生

系切り替え完了後，MSTはいったん起動されますが，更新SQL出力状態で稼働中のNMTからの接続要求を拒否します。その結果，すべてのNMT及びMSTが停止します。

NMTが存在するホストで系切り替えが発生

系切り替え完了後，NMTはいったん起動されますが※，更新SQL出力状態で稼働中のMSTは，NMTからの接続要求を拒否します。その結果，系切り替えが発生したNMTは停止します。

（凡例）

　MST：抽出マスタプロセス

　NMT：抽出ノードマスタプロセス

注※

　NMTはhdestart_nコマンドで起動されるため，抽出プロセスと送信プロセスが起動されます。

10　メッセージの一覧

この章では，メッセージの出力形式と対処方法について説明します。

10.1　メッセージの概要

Datareplicatorが出力するメッセージについて説明します。

HiRDBが出力するメッセージについては，「HiRDB メッセージ」を参照してください。

10.1.1　メッセージの出力先

Datareplicatorのメッセージの出力先を次に示します。

(1)　UNIX（HP-UX，Solaris，AIX，Linux）の場合

UNIX版Datareplicatorのメッセージの出力先を次に示します。

標準エラー出力

エラー情報ファイル

抽出側Datareplicatorの場合：

抽出マスタエラー情報ファイル，抽出ノードマスタエラー情報ファイル

反映側Datareplicatorの場合：

反映エラー情報ファイル

syslogファイル

(2)　Windowsの場合

Windows版Datareplicatorのメッセージの出力先を次に示します。

標準エラー出力

Datareplicatorのコマンドを実行した画面です。

エラー情報ファイル

抽出側Datareplicatorの場合：

抽出マスタエラー情報ファイル，抽出ノードマスタエラー情報ファイル

反映側Datareplicatorの場合：

反映エラー情報ファイル

イベントログ

UNIX版Datareplicatorでsyslogファイルに出力されるメッセージが，Windowsのイベントログに出力されます。

10.1.2　メッセージの出力形式

メッセージの出力形式を，出力先別に説明します。

(1)　出力先が標準エラー出力，syslogファイル又はイベントログの場合

Datareplicatorが出力するメッセージの形式を次に示します。

　　　　　KFRBnnnnn - T   XX YY （ZZ...ZZ）MM...MM

KFRBnnnnn - T

メッセージID（英数字11文字）

XX

抽出側Datareplicator識別子 又は反映側Datareplicator識別子（2けたの16進文字）

ただし，次の状態のときには，抽出側Datareplicator識別子及び反映側Datareplicator識別子を表示できません。このため，識別子の代わりに「..」を表示します。

コマンドからのエラー出力

共用メモリアタッチ以前のエラー出力

メッセージファイルオープン以前のエラー出力

YY

データ連動識別子（2けたの16進文字）

ただし，次の状態のときには，データ連動識別子を表示できません。このため，データ連動識別子の代わりに「..」を表示します。

コマンドからのエラー出力

共用メモリアタッチ以前のエラー出力

メッセージファイルオープン以前のエラー出力

データ連動識別子の単位に依存しない処理でのエラー出力

ZZ...ZZ

メッセージ出力プロセス名，及び反映グループ名

反映グループ名は，反映プロセス以降の処理でのエラー出力の場合だけ表示します。

MM...MM

メッセージテキスト（最大242けた）

(2)　出力先がエラー情報ファイルの場合

Datareplicatorでは，システム内で発生したエラーのログをエラー情報ファイルの中に蓄積します。抽出側Datareplicatorのエラー情報ファイルの出力形式と運用方法については，「6.4.2　抽出側Datareplicatorで使うファイルの運用」を参照してください。反映側Datareplicatorのエラー情報ファイルの出力形式と運用方法については，「6.7.2　反映側Datareplicatorで使うファイルの運用」を参照してください。

10.1.3　メッセージの記述形式

このマニュアルでメッセージを説明する形式を次に示します。

(1)　記述形式

KFRBnnnnn - T

英文メッセージテキスト　　（Ｙ）

和文メッセージテキスト

メッセージの意味を説明しています。

(Ｓ)メッセージを出力した後に，Datareplicatorがする処置を示します。

(Ｏ)メッセージを受け取ったオペレータが取る処置を示します。

[対策]メッセージを受け取ったDatareplicatorの管理者が取る処置を示します。

注

メッセージ中で使用する「保守員に連絡してください。」とは，当社社員，又は当社営業担当部署に連絡することを示します。

英文メッセージテキストだけで，和文メッセージテキストがないメッセージもあります。

(2)　メッセージの記号の説明

メッセージIDの記号の意味を次に示します。

KFRB

Datareplicatorが出力するメッセージであることを示すコードです。

nnnnn

メッセージ番号を示します。

T

メッセージの重要度を示します。

E：エラーメッセージ

機能を実行できないエラーが起こったことを示します。

W：警告メッセージ

リソースの使用状況などについての警告，又はコマンドの指定が間違っているが，値を仮定して処理を続けることを示します。

I：情報メッセージ

上記のE，Wに該当しない，単純な動作状況を示します。

Q：応答待ちメッセージ

出力したメッセージに対するユーザの応答を待っていることを示します。

Y

メッセージの出力先種別を示します。

一つのメッセージが複数の出力先種別を持つ場合は，出力される可能性のある種別を「＋」でつないで記述します。

C：エラー情報ファイル，及びsyslogファイル※1

S：標準エラー出力

L：syslogファイル※1

E：エラー情報ファイル又はイベントログ（Windowsの場合）

T：標準出力※2

注※1

Windowsの場合は，イベントログに出力されます。

注※2

hdeinfoget，及びhdsinfogetコマンドが標準出力へ出力するメッセージだけが該当します。

(3)　メッセージテキストの説明

(a)　メッセージテキストで記述している内容

メッセージの意味，現象，及び挿入文字の説明を記述しています。

メッセージテキストの中に使っている記号の意味を次に示します。

｛　｝

｛　｝で囲んだ複数のテキストは，そのうちのどれかが出力されます。また，｛　｝内の｜は区切りを示します。

出力例

｛認可識別子｜パスワード｝

［　］

［　］で囲んだテキストは，出力されないことがあります。

(b)　英文メッセージテキストと和文メッセージテキストの切り替え

Datareplicatorのメッセージテキストは，英文と和文の2種類で記述しています。英文と和文は，抽出システム定義又は反映システム定義のmsglocaleオペランドで切り替えます。

英文と和文の切り替えができるのは，エラー情報ファイル及びsyslogファイルに出力されるメッセージです。標準出力に出力されるメッセージ，及び英文／和文の切り替えができなかったメッセージは，英文で出力されます。これらのメッセージについては，和文メッセージテキストを記述していません。

(4)　詳細情報の説明

エラー情報ファイルに出力するときに，一部のエラーメッセージに対して付加される詳細情報を記述しています。

(a)　抽出トランザクション情報

抽出トランザクション情報は，データ連動回復機能を使用する場合に入力とする情報で，トランザクションを一意に示します。

抽出トランザクションが出力されない場合

Datareplicator Extensionを使って反映する場合，抽出トランザクション情報は出力されません。

抽出トランザクションを詳細情報として出力するメッセージ番号

次に示すメッセージ番号の詳細情報として抽出トランザクション情報を出力します。

03004，03006，03009，03010，03021，03022，03023，03024，03025，03027，03028，03029，03031，03032，03033，03034，03036，03038，03040，03041，03042，03043，03044，03045，03046，03047，03048，03049，03051，03052，03053，03056，03057，03058，03070，03071，03074，03080，03081，03083，03084，03085，03086，03087，03088，03089，03090，03091，03092，03101，03102，03103，03104，03105，03106

抽出トランザクション情報の出力形式

　　　　　<テキスト> Additional Transaction Info ＝ nn...nn.

メッセージ番号が03009以外のときは，処理中のトランザクション情報になります。03009のときは，同期点発行前に処理した最後のトランザクションについての情報です。nn...nnには，次に示す情報が出力されます。

XDM/DSが送信元で，抽出元DBMSがTMS-4V/SP以外のとき：

アクティビティIDを16進文字形式で出力します。

XDM/DSが送信元で，抽出元DBMSがTMS-4V/SPのとき：

APJジャーナルIDを［a-］bbbbbbbb-cccccccc-dddの形式で出力します。

a：DMS-ID。ただし，0x00のときは出力しません。

bbbbbbbb：ランID（16進文字形式）

cccccccc：中央処理通番（16進文字形式）

ddd：JSQ（10進文字形式）

(b)　更新情報識別子

更新情報識別子は，反映抑止機能を使用する場合に入力とする情報で，更新情報を一意に示します。

更新情報識別子の出力条件

更新情報識別子は，次の条件を満たしている場合に出力されます。

送信元が次の表に示すバージョンの場合

表10‒1　メッセージに詳細情報を追加出力するプログラムとそのバージョン

抽出側プログラム

条件

バージョン

HiRDB Datareplicator

なし

04-00-/O以降

HiRDB Datareplicator Version 5.0

なし

05-03-/D以降

HiRDB Datareplicator Version 6

なし

06-01-/A以降

HiRDB Datareplicator Version 7

なし

07-00以降

HiRDB Datareplicator Version 8

なし

08-00以降

HiRDB Datareplicator Version 10

なし

10-00以降

XDM/DS

TMS/4Vからの抽出

07-01以降

上記以外からの抽出

08-03以降

DBDR

なし

01-00以降

Datareplicator Extensionを使用しないで反映する場合

更新情報識別子を詳細情報として出力するメッセージ番号

次に示すメッセージ番号の詳細情報として更新情報識別子を出力します。

03004，03010，03028，03029，03031，03032，03033，03034，03036，03038，03040，03041，03042，03043，03044，03045，03046，03047，03048，03049，03051，03052，03053，03056，03057，03058，03070，03071，03074，03080，03081，03083，03084，03085，03086，03087，03088，03089，03090，03091，03092，03101，03102，03103，03104，03105，03106

更新情報識別子の出力形式

　　　　　<テキスト> ExtractID ＝ nn...nn.

10.2　メッセージの詳細

KFRB00001-E

File(pipe) open error，file name = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

ファイル又はパイプのオープン処理中にエラーが発生しました。ファイル名 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：ファイル名

ファイル名には実際の名称ではなく，次のキーワードが出力される場合があります。

StatusFile：抽出サーバステータスファイル

RECEIVING QUEUE FILE：反映情報キューファイル

STATUS FILE：反映ステータスファイル

ERRORLOG FILE：エラー情報ファイル

UNREFLECTED DATA FILE：未反映情報ファイル

START UP PARAMETER FILE：反映システム定義

REFLECT ENVIRONMENT FILE：反映環境定義

REFLECT DEFINITION FILE：反映定義

PIPE：プロセス間連絡用PIPE

SOCKET：通信用ソケット

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00002-E

File(pipe) read error，file name = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

ファイル又はパイプからの読み込み処理中にエラーが発生しました。ファイル名 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：ファイル名

ファイル名には実際の名称ではなく，次のキーワードが出力される場合があります。

StatusFile：抽出サーバステータスファイル

RECEIVING QUEUE FILE：反映情報キューファイル

STATUS FILE：反映ステータスファイル

ERRORLOG FILE：エラー情報ファイル

UNREFLECTED DATA FILE：未反映情報ファイル

START UP PARAMETER FILE：反映システム定義

REFLECT ENVIRONMENT FILE：反映環境定義

REFLECT DEFINITION FILE：反映定義

PIPE：プロセス間連絡用PIPE

SOCKET：通信用ソケット

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

エラー番号が0の場合は，ファイルの内容が不正です。

KFRB00003-E

File(pipe) write error，file name = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

ファイル又はパイプへの書き込み処理中にエラーが発生しました。ファイル名 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：ファイル名

ファイル名には実際の名称ではなく，次のキーワードが出力される場合があります。

StatusFile：抽出サーバステータスファイル

RECEIVING QUEUE FILE：反映情報キューファイル

STATUS FILE：反映ステータスファイル

ERRORLOG FILE：エラー情報ファイル

UNREFLECTED DATA FILE：未反映情報ファイル

START UP PARAMETER FILE：反映システム定義

REFLECT ENVIRONMENT FILE：反映環境定義

REFLECT DEFINITION FILE：反映定義

PIPE：プロセス間連絡用PIPE

SOCKET：通信用ソケット

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

エラー番号が0の場合は，ディスク容量が不足しています。

KFRB00004-E

File(pipe) close error，file name = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

ファイル又はパイプのクローズ処理中にエラーが発生しました。ファイル名 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：ファイル名

ファイル名には実際の名称ではなく，次のキーワードが出力される場合があります。

StatusFile：抽出サーバステータスファイル

RECEIVING QUEUE FILE：反映情報キューファイル

STATUS FILE：反映ステータスファイル

ERRORLOG FILE：エラー情報ファイル

UNREFLECTED DATA FILE：未反映情報ファイル

START UP PARAMETER FILE：反映システム定義

REFLECT ENVIRONMENT FILE：反映環境定義

REFLECT DEFINITION FILE：反映定義

PIPE：プロセス間連絡用PIPE

SOCKET：通信用ソケット

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00005-E

Unable to find update queue file.　　（Ｃ）

空き反映情報キューファイルがないため，更新データは書き込めません。

(Ｓ)受信処理を中断します。

(Ｏ)Datareplicatorが反映情報キューファイルへの書き込みを自動的にリトライ※します。

注※

送信環境定義のretry_intervalオペランドの指定値の間隔でリトライします。

ただし，このメッセージが繰り返し出力される場合は，hdsstateコマンドを実行し，「<EXTRACTED DATA QUEUE FILE INFORMATION>」の「current used ratio」が示す反映情報キューファイルの使用率を確認し，以下の対処を行ってください。

使用率

要因

対処

0%

抽出側で実行した1トランザクションの更新量が反映情報キューファイルのサイズを超えています。

hdsstop -t immediate又はforceコマンドを実行して反映側Datareplicatorを終了してください。

その後，次のどちらかの対処をした後，hdsstart -iコマンドで反映側Datareplicatorを初期開始してください。

反映情報キューファイルのサイズ（反映環境定義のqueuesizeオペランドで指定）を大きくする。

反映情報キューファイルの数を増やす。

1%以上

hdsstateコマンドの「hdsreflect」が-1の場合，反映処理が停止しています。

エラー情報ファイルを確認し，エラーメッセージが出力されている場合は，該当エラーメッセージに従って対処した後，hdsrfctlコマンドで反映処理を再起動してください。

上記以外の場合，反映処理が遅延しているおそれがあります。

「6.12　チューニング」を参照し，Datarepicatorの反映処理をチューニングしてください。

KFRB00006-E

Insufficient memory，size = aa...aa，info = bb...bb.　　（Ｃ）

メモリ不足が発生しました。要求サイズ = aa...aa，詳細 = bb...bb.

aa...aa：要求サイズ（システムコール内部処理でメモリ不足になったときは，−1）

bb...bb：付加情報

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB00007-E

Failed to generate process，code = xx.　　（Ｃ）

プロセスの生成に失敗しました。詳細コード = xx.

xx：発生したプロセス名を示す詳細コード

00：反映マスタプロセス

01：反映通信マスタプロセス

02：受信プロセス

03：反映定義サーバプロセス

04：反映プロセス

05：反映SQLプロセス

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)再実行してください。その結果，同じエラーが発生した場合には，保守員に連絡してください。

KFRB00008-E

Parent process disappeared，process name = aa...aa.　　（Ｃ）

何らかの原因で親プロセスが消滅しました。プロセス名 = aa...aa.

aa...aa：消滅したプロセス名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)再実行してください。正常に動作しない場合は，hdsstart -iコマンドで再実行してください。

KFRB00009-E

Internal error，function name = aa...aa，code = xx.　　（Ｓ＋Ｌ＋Ｅ）

内部矛盾が発生しました。関数名 = aa...aa，詳細コード = xx.

aa...aa：発生関数名

xx：詳細コード

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFRB00010-E

Read/write pointer set error (lseek)，file name = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

リードポインタ又はライトポインタの設定に失敗しました（シーク）。ファイル名 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：ファイル名

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00011-I

No log data in update queue file.　　（Ｃ）

反映情報キューファイルの中にデータがありません。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB00012-E

Update queue file is full.　　（Ｃ）

反映情報キューファイルに空きがありません。

(Ｓ)受信処理を中断します。

(Ｏ)反映処理が終了した後，データを蓄積するのに十分な容量の反映情報キューファイルを指定して，hdsstart -iコマンドで再起動してください。反映情報キューファイルの容量の見積もりについては，「4.　システム設計」を参照してください。

KFRB00013-W

Syslog file write error.　　（Ｃ）

syslogファイルの書き込みに失敗しました。

(Ｓ)処理を続行します。

ただし，syslogファイルへメッセージは出力されません。

KFRB00014-W

Reflect information file write error，function name = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

反映エラー情報ファイルの書き込み処理中にエラーが発生しました。関数名 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：エラーが発生した関数名

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を続行します。

ただし，反映エラー情報ファイルへメッセージは出力されません。

(Ｏ)出力されたメッセージを参照してエラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00015-W

Unreflected data file write error，function name = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

未反映情報ファイルの書き込み処理中にエラーが発生しました。関数名 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：エラー発生関数名

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を続行します。

ただし，未反映情報は，ファイルに出力されません。

(Ｏ)出力されたメッセージを参照してエラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00016-W

Reflect information /unreflected data file initialize error，function name = aa...aa，file name = bb...bb，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

反映エラー情報ファイル又は未反映情報ファイルの初期設定に失敗しました。関数名 = aa...aa，ファイル名 = bb...bb，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：エラー発生関数名

bb...bb：エラー発生ファイルの絶対パス名

xx...xx：エラー番号

(Ｓ)処理を続行します。

ただし，反映エラー情報ファイル又は未反映情報ファイルへ情報は出力されません。

(Ｏ)出力されたメッセージを参照してエラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00017-W

Reflect information /unreflected data file open error，function name = aa...aa，file name = bb...bb，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

反映エラー情報ファイル又は未反映情報ファイルのオープン処理中にエラーが発生しました。関数名 = aa...aa，ファイル名 = bb...bb，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：エラー発生関数名

bb...bb：エラー発生ファイルの絶対パス名

xx...xx：エラー番号

(Ｓ)反映エラー情報ファイルのオープン処理中にエラーが発生した場合，処理を続行します。未反映情報ファイルのオープン処理中にエラーが発生した場合，処理を中断します。反映エラー情報ファイル又は未反映情報ファイルへ情報は出力されません。

(Ｏ)出力されたメッセージを参照してエラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00018-E

Exec error，program = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

プログラムのローディングに失敗しました。プログラム名 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：プログラム名

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00019-E

Fork error，process = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

プロセスの生成に失敗しました。プロセス名 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：プロセス名

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00020-E

Malloc error，errno = xx...xx，size = aa...aa，info = bb...bb.　　（Ｃ）

領域確保処理中にメモリ不足が発生しました。エラー番号 = xx...xx，要求サイズ = aa...aa，詳細 = bb...bb.

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

aa...aa：要求サイズ

bb...bb：詳細情報

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00021-E

Semaphore delete error，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

セマフォの消去処理に失敗しました。エラー番号 = xx...xx.

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00022-E

Semaphore id get error，errno = xx...xx，Key = aa...aa.　　（Ｃ）

セマフォの割り当てに失敗しました。エラー番号 = xx...xx，セマフォキー = aa...aa.

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

aa...aa：セマフォキー

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00023-E

Semaphore operation error，operation = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

セマフォの操作に失敗しました。操作 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：セマフォ操作

xx...xx：エラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00024-E

File information get error (stat)，errno = xx...xx.　　（Ｃ＋Ｓ）

ファイルステータス情報の取得に失敗しました。エラー番号 = xx...xx.

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00025-E

Unable to attach shared memory，shared memory type = aa...aa，errno = xx...xx，ID = bb...bb.　　（Ｃ）

共用メモリのアタッチに失敗しました。共用メモリ種別 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx，共用メモリID = bb...bb.

aa...aa：共用メモリ種別

COMMON（反映共通共用メモリ）

DEFSERV（反映定義解析共用メモリ）

ERRTXT（メッセージテキスト共用メモリ）

EXTCOM（抽出共通共用メモリ）

EXTDEF（抽出定義解析共用メモリ）

LOBSHM（BLOB反映用共用メモリ）

NMTCMD（抽出ノードマスタ−コマンド間連絡用共用メモリ）

STATINF（ステータス情報共用メモリ）

SYNCINF（同期反映グループ用共用メモリ）

TBILIST（トランザクションブランチ情報管理リスト用共用メモリ）

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

bb...bb：共用メモリID

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00026-E

Unreflected data file is full.　　（Ｃ）

未反映情報ファイルが満杯です。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)反映環境定義のunreffileszオペランドの設定値を大きくした後，反映処理を再起動してください。

KFRB00027-E

Unable to establish language environment.　　（Ｃ）

文字コード環境の設定に失敗しました。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)コードマッピングテーブルファイルを読み込むのに十分なメモリを確保してもメッセージが出力される場合は，コードマッピングテーブルを再作成してください。

KFRB00028-E

Unable to set up signal handler，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

シグナルハンドラの登録に失敗しました。エラー番号 = xx...xx.

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)システムを終了します。

(Ｏ)内部エラーです。保守員に連絡してください。

KFRB00029-E

Unable to allocate shared memory，shared memory type = aa...aa，errno = xx...xx，Key = bb...bb，size = cc...cc.　　（Ｃ）

共用メモリの割り当てに失敗しました。共用メモリ種別 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx，共用メモリキー = bb...bb，要求サイズ = cc...cc.

aa...aa：共用メモリ種別

COMMON（反映共通共用メモリ）

DEFSERV（反映定義解析共用メモリ）

ERRTXT（メッセージテキスト共用メモリ）

EXTCOM（抽出共通共用メモリ）

EXTDEF（抽出定義解析共用メモリ）

LOBSHM（BLOB反映用共用メモリ）

NMTCMD（抽出ノードマスタ−コマンド間連絡用共用メモリ）

STATINF（ステータス情報共用メモリ）

SYNCINF（同期反映グループ用共用メモリ）

TBILIST（トランザクションブランチ情報管理リスト用共用メモリ）

TRNINF（トランザクション管理共用メモリ）

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

bb...bb：共用メモリキー

cc...cc：要求サイズ

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00030-E

No error message data in message text file，message id = nn...nn.　　（Ｃ）

メッセージファイルの中にメッセージテキストがありません。

nn...nn：メッセージID

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)内部エラーです。保守員に連絡してください。

KFRB00031-E

Update queue file sequence error.　　（Ｃ）

反映情報キューファイルの順番が正しくありません。

反映情報キューファイルの順番が正しくないか，又は反映情報キューファイルの内容が不正です。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)内部エラーです。保守員に連絡してください。

KFRB00032-E

Error occurred in getting file status，file name = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

ファイルのステータス取り出し処理中にエラーが発生しました。ファイル名 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：ファイル名

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00033-E

Invalid transmission queue file，file name = aa...aa.　　（Ｃ＋Ｓ）

抽出情報キューファイルの内容が不正です。ファイル名 = aa...aa.

aa...aa：ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)シンボリックリンクを使用している場合は，指定内容が別のファイルと重複していないか確認してください。そのほかの場合は，保守員に連絡してください。

KFRB00034-E

Invalid extract status file，file name = aa...aa.　　（Ｃ＋Ｓ）

抽出時のステータスファイルの内容が不正です。ファイル名 =aa...aa.

aa...aa：ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)シンボリックリンクを使用している場合は，指定内容が別のファイルと重複していないか確認してください。そのほかの場合は，保守員に連絡してください。

KFRB00035-E

Error occurred in getting file-disk information，file name = aa...aa.　　（Ｃ）

ファイルディスク情報の取得に失敗しました。ファイル名 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：ファイル名

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00036-W

Extract master information file initialization error，function name = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

抽出マスタエラー情報ファイルの初期設定に失敗しました。関数名 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：関数名

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を続行します。ただし，抽出マスタエラー情報ファイルへ情報は出力されません。

(Ｏ)出力されたメッセージを参照してエラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00037-W

Extract slave information file initialization error，function name = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

抽出ノードマスタエラー情報ファイルの初期設定に失敗しました。関数名 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：関数名

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を続行します。ただし，抽出ノードマスタエラー情報ファイルへ情報は出力されません。

(Ｏ)出力されたメッセージを参照してエラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00038-W

Extract master information file open error，function name = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

抽出マスタエラー情報ファイルのオープン処理中にエラーが発生しました。関数名 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：関数名

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を続行します。ただし，抽出マスタエラー情報ファイルへ情報は出力されません。

(Ｏ)出力されたメッセージを参照してエラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00039-W

Extract slave information file open error，function name = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

抽出ノードマスタエラー情報ファイルのオープン処理中にエラーが発生しました。関数名 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：関数名

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を続行します。ただし，抽出ノードマスタエラー情報ファイルへ情報は出力されません。

(Ｏ)出力されたメッセージを参照してエラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00040-W

Extract master information file write error，function name = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

抽出マスタエラー情報ファイルの書き込み処理中にエラーが発生しました。関数名 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：関数名

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を続行します。ただし，抽出マスタエラー情報ファイルへ情報は出力されません。

(Ｏ)出力されたメッセージを参照してエラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00041-W

Extract slave information file write error，function name = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

抽出ノードマスタエラー情報ファイルの書き込み処理中にエラーが発生しました。関数名 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：関数名

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を続行します。ただし，抽出ノードマスタエラー情報ファイルへ情報は出力されません。

(Ｏ)出力されたメッセージを参照してエラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00042-E

Transmission queue file is full.　　（Ｃ）

抽出情報キューファイルに空きがありません。

(Ｓ)空きができるまで，蓄積処理を一定間隔でリトライします。

(Ｏ)hdestateコマンドを実行し，「<TRANSMISSION QUEUE FILE INFORMATION>」の「current used ratio」が示す抽出情報キューファイルの使用率を確認し，以下の対処を行ってください。

使用率

要因

対処

100%

hdestateコマンドの「<COMMUNICATIONINFORMATION>」の「Status」が「not active」又は「not active(error)」」の場合，送信処理が停止しています。

上記以外の場合，送信環境定義のretry_intervalオペランドの指定値時間を経過しても，hdestateコマンドの「Queue write position」が示す抽出情報キューファイルの書き込み位置が進まないときは，長大トランザクション※のおそれがあります。

抽出ノードマスタエラー情報ファイルを確認し，エラーメッセージが出力されている場合は，該当エラーメッセージに従って対処した後，hdestart -sコマンドで送信処理を再起動してください。

hdemodqコマンドで抽出情報キューファイルを追加した後，抽出側Datarepictorを再起動してください。

抽出情報キューファイル数を最大まで増やしてもKFRB00042-Eを出力する場合，抽出環境定義のqueuesizeオペランドの値を見直してください。その後，抽出側DB，反映側DBの整合性を確保した後，抽出側Datarepicator，反映側Datareplicatorそれぞれを初期化してください。

1%〜99%

送信処理が遅延しているおそれがあります。

「6.12　チューニング」を参照し，Datarepicatorの送信処理をチューニングしてください。

注※

長大トランザクションとは，次のどちらかのトランザクションのことを示します。

(a)pdloadなどで多量の更新を行っているトランザクション。

(b)表に更新を行っているが，長時間決着していないトランザクション。

KFRB00043-I

No log data in transmission queue file.　　（Ｃ）

抽出情報キューファイル中に更新情報がありません。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB00044-E

Unable to set up signal handler，kind = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

シグナルハンドラの登録に失敗しました。シグナル種別 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：シグナル種別

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00045-E

Invalid extract master status file.　　（Ｃ）

抽出マスタステータスファイルの内容が不正です。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)内部エラーです。保守員に連絡してください。

KFRB00046-E

Ftok error，file name = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｃ＋Ｓ）

ファイルからのキーの作成に失敗しました。ファイル名 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：ファイル名

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00047-E

File lock operation error，file name = aa...aa，operation = bb...bb，errno = xx...xx.　　（Ｃ＋Ｓ）

ファイルのロック操作に失敗しました。ファイル名 = aa...aa，操作 = bb...bb，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：エラー発生ファイルの絶対パス名

bb...bb：ファイル操作

xx...xx：エラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00048-E

Process terminated due to node-master abnormal termination.　　（Ｃ）

抽出ノードマスタプロセスが異常終了したため，停止します。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)抽出ノードマスタプロセスのエラーの原因を確認してください。

KFRB00049-E

Invalid extract coordinate file.　　（Ｃ）

データ連動用連絡ファイルが不正です。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)内部エラーです。保守員に連絡してください。

KFRB00050-E

Extract data exceeds 32000byte，table id = aa...aa.　　（Ｃ＋Ｓ）

更新情報が32000バイトを超えました。表ID = aa...aa.

更新情報が32000バイトを超えました。反映側Datareplicatorのバージョンが02-00より前のバージョンの場合は，32000バイトを超える更新情報を送信できません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)更新情報が32000バイト以下になるように抽出定義などを修正してください。hdeprepコマンドでエラーが発生した場合は，修正後，再実行してください。送信プロセスでエラーが発生した場合は，HiRDB Datareplicator連携を再開始する前に，抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を同期を取って初期化し，抽出側DBを基に反映側DBを再作成してください。

KFRB00051-I

Error information/unreflected data file swapped，file kind ＝ aa...aa，closed file ＝ bb...bb.　　（Ｌ）

エラー情報ファイル 又は未反映情報ファイルをスワップしました。

aa...aa：スワップしたファイルの種別

errorfile：反映エラー情報ファイル又は抽出ノードエラー情報ファイル

unreffile：反映側未反映情報ファイル

msterrfile：抽出マスタエラー情報ファイル

bb...bb：スワップによってクローズしたファイルの名称

Datareplicator識別子とデータ連動識別子は，..で出力します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)必要に応じて，ファイルのバックアップを取得してください。

KFRB00052-I

Error information/unreflected data file closed，file kind ＝ aa...aa，closed file ＝ bb...bb.　　（Ｌ）

エラー情報ファイル 又は未反映情報ファイルをクローズしました。

aa...aa：クローズしたファイルの種別

errorfile：反映エラー情報ファイル 又は抽出ノードエラー情報ファイル

unreffile：反映側未反映情報ファイル

msterrfile：抽出マスタエラー情報ファイル

bb...bb：クローズしたファイルの名称

Datareplicator識別子とデータ連動識別子は，..で出力します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)必要に応じて，ファイルのバックアップを取得してください。

KFRB00053-W

Error occurred in troubleshooting, process = aa...aa, resource = bb...bb, func = cc...cc, errno = dd...dd.　　（Ｃ）

トラブルシュート処理でエラーが発生しました。処理種別 = aa...aa, リソース名 = bb...bb, 関数名 = cc...cc, エラー番号 = dd...dd

トラブルシュート処理でエラーが発生しました。このエラーによってトラブルシュート情報の収集ができません。トラブルシュート情報を収集するためには，エラーの要因を取り除いてから，エラーとなったコマンドを再度実行してください。

aa...aa：処理種別

Collect：トラブルシュート情報収集処理

Delete：前回のトラブルシュート情報削除処理

Check：ファイル状態取得処理

bb...bb：リソース名

aa...aaがCollectの場合：トラブルシュート情報ファイル名

aa...aaがDeleteの場合：トラブルシュート情報格納ディレクトリ名

aa...aaがCheckの場合：次のどれかが表示されます。

抽出マスタステータスファイル名

抽出定義プリプロセスファイル名

抽出サーバステータスファイル名

データ連動用連絡ファイル名

反映マスタステータスファイル名

反映ステータスファイル名

cc...cc：エラーが発生した関数名

dd...dd：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を続行します。

[対策]エラーが発生した関数名称，及びerrnoの値から原因を調査し，対策してください。

次に代表的なエラーを示します。

関数名

errnoの値

意味

対策

fopen

ENXIO

（6）

ファイルに対するアクセス権限がありません。

bb...bbに対する書き込み権限を付与してから，再度実行してください。

EAGAIN

（11）

他プロセスが保持しているロックによって，ファイルへの操作ができません。

bb...bbに対するロックを解除後，再度実行してください。

ENOMEM（12）

UNIX版の場合：

次のどちらかの原因が考えられます。

スワップ領域不足でプロセス固有メモリを確保できません。

プロセス数が多過ぎるか，又は一部のプロセスが大量のメモリを消費しています。

Windows版の場合：

次のどちらかの原因が考えられます。

仮想メモリ不足でプロセス固有メモリを確保できません。

プロセス数が多過ぎるか，又は一部のプロセスが大量のメモリを消費しています。

UNIX版の場合：

スワップ領域が足りない場合は，スワップ領域を拡張してください。拡張できない場合は，不要なプロセスを停止させてください。

一部のプロセスが大量のメモリを消費している場合は，該当するプロセスをいったん停止することを検討してください。

Windows版の場合：

仮想メモリが足りない場合は，仮想メモリを拡張してください。拡張できない場合は，不要なプロセスを停止させてください。

一部のプロセスが大量のメモリを消費している場合は，該当するプロセスをいったん停止することを検討してください。

EACCES

（13）

ファイルに対するアクセス権限がありません。

bb...bbに対する書き込み権限を付与してから，再度実行してください。

EEXIST

（17）

同一名称のディレクトリが存在しています。

ディレクトリbb...bbを削除後，再度実行してください。

ENFILE

（23）

ファイルのオープン数がシステムの上限を超えました。

OSのオペレーティングシステムパラメタ（カーネルパラメタ）の，システムでオープンできるファイル最大数（HP-UXの場合はnfile，AIXの場合はmaxuproc×nofiles×固定ライセンス数，Linuxの場合はNR_FILE又はfs.file-max）の指定値を大きくしてください。

EMFILE

（24）

1プロセス当たりのファイルオープン数の上限に達しました。

OSパラメタの1プロセス当たりのファイルオープン数の見積もりを見直してください。

ENOSPC

（28）

ファイルを作成するための空き容量がありません。

ファイルシステム内の不要なファイルを削除するなどして，bb...bbのファイルを格納するための空き容量を大きくしてください。

stat

ENOMEM

（12）

UNIX版の場合：

次のどちらかの原因が考えられます。

スワップ領域不足でプロセス固有メモリを確保できません。

プロセス数が多過ぎるか，又は一部のプロセスが大量のメモリを消費しています。

Windows版の場合：

次のどちらかの原因が考えられます。

仮想メモリ不足でプロセス固有メモリを確保できません。

プロセス数が多過ぎるか，又は一部のプロセスが大量のメモリを消費しています。

UNIX版の場合：

スワップ領域が足りない場合は，スワップ領域を拡張してください。拡張できない場合は，不要なプロセスを停止させてください。

一部のプロセスが大量のメモリを消費している場合は，該当するプロセスをいったん停止することを検討してください。

Windows版の場合：

仮想メモリが足りない場合は，仮想メモリを拡張してください。拡張できない場合は，不要なプロセスを停止させてください。

一部のプロセスが大量のメモリを消費している場合は，該当するプロセスをいったん停止することを検討してください。

EACCES

（13）

ファイルに対するアクセス権限がありません。

bb...bbに対する書き込み権限を付与してから，再度実行してください。

mkdir

ENOENT

（2）

HiRDB Datareplicatorのインストール時に作成されるディレクトリ（/etc/hirdbds/）が存在しません（UNIX版だけに発生）。

HiRDB Datareplicatorを再インストールしてください。

ENOMEM

（12）

UNIX版の場合：

次のどちらかの原因が考えられます。

スワップ領域不足でプロセス固有メモリを確保できません。

プロセス数が多過ぎるか，又は一部のプロセスが大量のメモリを消費しています。

Windows版の場合：

次のどちらかの原因が考えられます。

仮想メモリ不足でプロセス固有メモリを確保できません。

プロセス数が多過ぎるか，又は一部のプロセスが大量のメモリを消費しています。

UNIX版の場合：

スワップ領域が足りない場合は，スワップ領域を拡張してください。拡張できない場合は，不要なプロセスを停止させてください。

一部のプロセスが大量のメモリを消費している場合は，該当するプロセスをいったん停止することを検討してください。

Windows版の場合：

仮想メモリが足りない場合は，仮想メモリを拡張してください。拡張できない場合は，不要なプロセスを停止させてください。

一部のプロセスが大量のメモリを消費している場合は，該当するプロセスをいったん停止することを検討してください。

EACCES

（13）

ディレクトリに対するアクセス権限がありません。

bb...bbに対する書き込み権限を付与してから，再度実行してください。

ENOSPC

（28）

ディレクトリを作成するための空き容量がありません。

ファイルシステム内の不要なファイルを削除するなどして，bb...bbのファイルを格納するための空き容量を大きくしてください。

KFRB00060-E

Error occurred in Oracle Call Interface function，func = aa...aa，return = bb...bb，errcode = cc...cc，info = dd...dd.　　（Ｃ＋Ｓ）

OCI関数内でエラーが発生しました。関数名 = aa...aa，戻り値 = bb...bb，エラーコード = cc...cc，詳細情報 = dd...dd.

aa...aa：OCI関数名

bb...bb：関数戻り値

cc...cc：Oracleエラーコード

dd...dd：付加情報

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)Oracleエラーコードを参照して，エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。なお，Oracleエラーコードが1422の場合，抽出対象Oracle上に複数のイベント制御用テーブル（hde_dtbl）が存在している可能性があります。イベント制御用テーブルが抽出対象Oracle上に一つだけ存在するように，残りのイベント制御用テーブルを削除してください。

KFRB00061-E

Unmatch extract DBMS kind，initial = aa...aa，current = bb...bb.　　（Ｃ＋Ｓ）

抽出対象DBMSが不一致です。初期化時 = aa...aa，実行時 = bb...bb.

aa...aa：初期化時のDBMS種別コード

0：HiRDB

1：Oracle

2：SQL Server

bb...bb：実行時のDBMS種別コード

0：HiRDB

1：Oracle

2：SQL Server

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)初期化時のDBMSに対応するコマンドで再実行してください。

KFRB00062-E

Failed to load library, library name = aa...aa.　　（Ｅ）

ライブラリのロードに失敗しました。ライブラリ名 = aa...aa

aa...aa：ライブラリ名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)informationに出力されるエラー情報を基に，エラーの原因を取り除いてください。informationに出力される文字列の最大長は254バイトです。これを超えた場合，文字列の後ろから254バイトが出力されます。

KFRB00063-E

Failed to get procedure address, library name = aa...aa, procedure name = bb...bb.　　（Ｅ）

ライブラリのロードに失敗しました。ライブラリ名 = aa...aa,関数名 = bb...bb

関数アドレスの取得に失敗しました。

aa...aa：ライブラリ名

bb...bb：関数名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)informationに出力されるエラー情報を基に，エラーの原因を取り除いてください。informationに出力される文字列の最大長は254バイトです。これを超えた場合，文字列の後ろから254バイトが出力されます。

KFRB00064-E

Operation directory access error occurred，operation = nn...nn，directory = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｓ+Ｌ）

運用ディレクトリにアクセスできません。操作種別＝nn...nn，運用ディレクトリ名＝aa...aa，エラー番号＝xx...xx

nn...nn：操作種別（システムコール名）

aa...aa：運用ディレクトリ名

xx...xx：エラー番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)次の対処をしてください。

エラー番号が2の場合

環境変数HDEPATH，又はHDSPATHに設定されている運用ディレクトリ名を見直してください。

エラー番号が13の場合

運用ディレクトリのアクセス権を見直してください。

その他のエラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00065-E

Shared memory operation failure，type = aa...aa，ID = bb...bb，operation = cc...cc，errno = xx...xx.　　（Ｃ+Ｌ）

共用メモリ操作に失敗しました。共有メモリ種別＝aa...aa，共有メモリID＝bb...bb，操作種別＝cc...cc，エラー番号＝xx...xx.

aa...aa：共有メモリ種別

COMMON（反映共通共用メモリ）

DEFSERV（反映定義解析共用メモリ）

EXTCOM（抽出共通共用メモリ）

EXTDEF（抽出定義解析共用メモリ）

ERRTXT（メッセージテキスト共用メモリ）

LOBSHM（BLOB反映用共用メモリ）

NMTCMD（抽出ノードマスタ-コマンド間連絡用共用メモリ）

STATINF（ステータス情報共用メモリ）

bb...bb：共有メモリID

cc...cc：操作種別

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラー番号をerrno.h又は使用しているOSのマニュアルを参照して，エラーの原因を取り除き，再度実行してください。

KFRB00066-W

Delay time exceeded definition value of aa...aa, bb...bb.　　（Ｃ＋Ｅ）

滞留時間は，定義のaa...aa値を超えました。詳細 = bb...bb

滞留時間が定義値を超えました。

aa...aa：定義オペランド

extract_delay_limit_time：抽出滞留時間

send_delay_limit_time：送信滞留時間

reflect_delay_limit_time：反映滞留時間

bb...bb：滞留時間

DelayTime[xxxx（時）:xx（分）:xx（秒）]の形式で出力します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)aa...aaに出力された情報に合わせた対処をしてください。

extract_delay_limit_time（抽出滞留時間）の場合

滞留時間が大きい場合は，システムログI/Oバッファ，又は抽出用の抽出情報キューI/Oバッファを拡張してください。

send_delay_limit_time（送信滞留時間）の場合

滞留時間が大きい場合は，抽出用の抽出情報キューI/Oバッファ，又は送信用の抽出情報キューI/Oバッファを拡張してください。

reflect_delay_limit_time（反映滞留時間）の場合

滞留時間が大きい場合は，抽出側の更新データ量を圧縮してください。

KFRB00067-W

Delay time returned into the definition value of aa...aa.　　（Ｃ＋Ｅ）

遅延時間は、定義のaa…aa値内に戻りました。

滞留時間は，定義値内に戻りました。

aa...aa：定義オペランド

extract_delay_limit_time：抽出滞留時間

send_delay_limit_time：送信滞留時間

reflect_delay_limit_time：反映滞留時間

(Ｓ) 処理を続行します。

(Ｏ) KFRB00066-Wメッセージに従って対処してください。

KFRB00068-E

Process check operation failure, operation = aa...aa, errno = bb...bb, process = cc...cc, pid = dd...dd.　　（Ｃ）

プロセスの存在確認に失敗しました。操作種別= aa...aa, エラー番号= bb...bb, プロセス名= cc...cc, プロセスID = dd...dd

aa...aa：操作種別

waitpid

kill

bb...bb：errnoに設定されたエラー番号

cc...cc：プロセス名

dd...dd：プロセスID

(Ｓ)チェックしたプロセスは停止しているものとみなして，処理を続行します。

KFRB00069-E

File size exceeded limit, file name = aa...aa, code = bb.　　（Ｓ＋Ｌ）

指定したファイルのサイズは、ファイルシステムの制限値を超えました。ファイル名 = aa…aa，詳細コード = bb

指定したファイルのサイズは，ファイルシステムの制限値を超えました。

aa…aa：ファイル名

bb：詳細コード

1：指定したファイルのサイズは2GB以上ですが，ファイルシステムがラージファイルシステムになっていません。

2：ファイルサイズの最大値を超えています。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)詳細コードに従った対処をしてください。

詳細コード：1

指定したファイルのファイルシステムがラージファイルに対応しているかどうかを，OSのシステム管理コマンドで確認してください。ラージファイルに対応していない場合，ラージファイルに対応するように設定するか，又はファイルサイズの最大値を2GB未満に設定してください。

OSのシステム管理コマンドについては，OSのマニュアルを参照してください。

詳細コード：2

指定したファイルのサイズが，ファイルシステムで設定されている最大値を超えないように設定してください。設定できる最大値はOSごとに異なるため，「6.11　ラージファイルの運用」で確認して設定してください。

KFRB00071-W

Message classification set error，information = aa...aa，code = xx...xx.　　（Ｃ）

メッセージ種別の設定に失敗しました。

aa...aa：保守情報1

xx...xx：保守情報2

注

インストール時に作成されるインストールディレクトリ下のファイルが壊れている場合に，このメッセージが出力されます。

(Ｓ)システムログのプログラムID，又はイベントログのソース名にHiRDB Datareplicatorを仮定して，処理を続行します。

(Ｏ)HiRDB Datareplicatorを再インストールしてください。

KFRB00080-W

Recover information file access error, function name = aa...aa, file name = bb...bb, errno = xx...xx.　　（Ｃ）

回復情報ファイルへのアクセスエラーが発生しました。関数名 = aa...aa, ファイル名 = bb...bb,エラー番号 = xx...xx

aa...aa：エラー発生関数名

bb...bb：ファイル名

xx...xx：errnoにセットされたエラー番号

(Ｓ)処理を続行します。ただし，回復情報は出力されません。

(Ｏ)出力されたメッセージを参照してエラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00081-W

Semaphore operation failure, function name = aa...aa, sem-id = bb...bb, errno = xx...xx.　　（Ｃ）

排他処理の操作に失敗しました。関数名 = aa...aa, セマフォID = bb...bb,エラー番号 = xx...xx

aa...aa：エラー発生関数名

bb...bb：セマフォID

xx...xx：errnoにセットされたエラー番号

(Ｓ)処理を続行します。ただし，回復情報は出力されません。

(Ｏ)出力されたメッセージを参照してエラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00082-W

Memory allocate error, function name = aa...aa, size = bb...bb, errno = xx...xx.　　（Ｃ）

領域確保処理中にメモリ不足が発生しました。関数名 = aa...aa, 確保領域サイズ = bb...bb,エラー番号 = xx...xx

aa...aa：エラー発生関数名

bb...bb：確保領域サイズ

xx...xx：errnoにセットされたエラー番号

(Ｓ)処理を続行します。ただし，回復情報は出力されません。

(Ｏ)出力されたメッセージを参照してエラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00083-E

Unable to load compression library，name = aa...aa，return code = bb...bb，errno = cc...cc.　　（Ｃ）

圧縮ライブラリがロードできません。ライブラリ名 = aa...aa，リターンコード = bb...bb，エラーコード = cc...cc.

aa...aa：圧縮ライブラリ名称

PDZLIB

bb...bb：リターンコード

4：表定義時に圧縮ライブラリ名で指定したライブラリaa・aがHiRDBにインストールされていません。

8：圧縮ライブラリaa・aのロード時にエラーが発生しました。

12：圧縮ライブラリのロードに成功しましたが，シンボルの解決でエラーが発生しました。

cc...cc：エラー番号（errno）

bb...bbが4の場合：****

bb...bbが8の場合：圧縮ライブラリのロード時のerrno

bb...bbが12の場合：圧縮ライブラリのシンボル解決時のerrno

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)リターンコード，エラー番号を参照して，エラー原因を取り除き，再度コマンドを実行してください。

エラー番号については，errno.h及びユーザが使用するOSのマニュアルを参照してください。エラー原因を取り除けない場合は，保守員に連絡してください。

KFRB00084-E

aa...aa return with invalid code bb...bb.　　（Ｃ）

圧縮ライブラリaa...aaから不正な戻り値bb...bbが返却されました。

aa...aa：圧縮ライブラリ名称

PDZLIB

bb...bb：戻り値

圧縮ライブラリaa...aaの戻り値

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFRB00085-E

Length of Expand data aa...aa bb...bb，compression library name = cc...cc.　　（Ｃ）

圧縮ライブラリでエラーが発生しました。エラー情報 = Length of Expand data aa...aa bb...bb，圧縮ライブラリ名 = cc...cc.

aa...aa

伸張後データ長

lager than

伸張後データ長 less than compressed data length

bb...bb

Invalid

伸張後データ格納領域サイズ

伸張前データ長

cc...cc：圧縮ライブラリ名称

PDZLIB

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFRB00086-E

Expand processing error occurred，library = aa...aa, errinf = bb...bb.　　（Ｃ）

圧縮ライブラリaa...aaの伸張処理でbb...bbで示すエラーが発生しました。

aa...aa：圧縮ライブラリ名称

PDZLIB

bb...bb：エラー情報

圧縮ライブラリaa...aaの伸張処理で発生したエラー情報

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)下記のエラー情報に基づいてエラー原因を取り除き，再度コマンドを実行してください。エラー原因を取り除けない場合は，保守員に連絡してください。

-1000より小さい値（-1nnn）の場合

-1000より小さい値：-（エラー情報 + 1000）の値（nnn）をerrno（1〜151）としてerrno.h及びユーザが使用しているOSのマニュアルを参照し，エラー原因を取り除き再度コマンドを実行してください。

代表的なerrnoについては，マニュアル「HiRDB メッセージ」を参照してください。

-4の場合

圧縮ライブラリの実行に必要なメモリ約260KBを追加し，再度コマンドを実行してください。

上記以外の場合

保守員に連絡してください。

KFRB00100-I

Target site Datareplicator start completed.　　（Ｃ）

反映側Datareplicatorの起動を完了しました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB00101-I

Reflection restart event was accepted.　　（Ｃ）

反映処理再起動イベントを受け付けました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB00102-I

Command request was accepted.　　（Ｃ）

コマンド要求を受け付けました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB00103-I

Accepted target site Datareplicator stop request. Requiring child processes to terminate.　　（Ｃ）

反映側Datareplicatorの終了処理を受け付けました。子プロセスに停止要求を行います。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB00104-I

Target site Datareplicator termination completed.　　（Ｃ）

反映側Datareplicatorの終了処理を完了しました。

(Ｓ)反映側 Datareplicatorを終了します。

KFRB00150-E

Target site Datareplicator start error.　　（Ｃ）

反映側Datareplicatorの起動に失敗しました。

(Ｓ)反映側Datareplicatorを終了します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，反映側Datareplicatorを再起動してください。

KFRB00151-E

Illegal replication node-id was specified.　　（Ｃ）

不正なデータ連動識別子が指定されました。

(Ｓ)コマンド要求を無視します。

(Ｏ)正しいデータ連動識別子を指定したコマンドを再実行してください。

KFRB00152-E

Unable to restore communication master process status，protocol = aa...aa.　　（Ｃ）

反映通信マスタプロセスの状態を回復できません。プロトコル種別 = aa...aa.

aa...aa：プロトコル種別

(Ｓ)該当する反映通信マスタプロセスの起動をスキップして，処理を続行します。

(Ｏ)反映ステータスファイルからの回復情報を読み込める状態にした後，システムを再起動してください。ただし，媒体に障害が発生した場合には，媒体を再び初期設定してください。

KFRB00153-E

Communication master process not exist，protocol = aa...aa.　　（Ｃ）

反映通信マスタプロセスがありません。プロトコル種別 = aa...aa.

aa...aa：プロトコル種別

(Ｓ)反映通信マスタプロセスを再起動します。

(Ｏ)再起動が失敗した場合は，反映通信マスタプロセスが起動できない要因を排除した後，反映側Datareplicatorを再起動してください。

KFRB00154-E

Definition server process not exist.　　（Ｃ）

反映定義サーバプロセスがありません。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)反映処理を再起動してください。

KFRB00155-E

Communication master process retry started，protocol = aa...aa.　　（Ｃ）

反映通信マスタプロセスの再起動を開始しました。プロトコル種別 = aa...aa.

aa...aa：プロトコル種別

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB00156-E

Communication master process retry error，protocol = aa...aa.　　（Ｃ）

反映通信マスタプロセスの再起動に失敗しました。プロトコル種別 = aa...aa.

aa...aa：プロトコル種別

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)反映通信マスタプロセスが起動できない要因を排除した後，反映側Datareplicatorを再起動してください。

KFRB00157-E

Reflection restart event acceptance error.　　（Ｃ）

反映処理再起動イベントの受け付けに失敗しました。

(Ｓ)イベントを無視します。

(Ｏ)内部エラーです。このメッセージの直前に出力されたエラーメッセージを参照してください。エラーメッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFRB00158-E

Command acceptance error.　　（Ｃ）

コマンド要求の受け付けに失敗しました。

(Ｓ)要求を無視します。

(Ｏ)内部エラーです。このメッセージの直前に出力されたエラーメッセージを参照してください。エラーメッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFRB00159-E

Definition server process is running.　　（Ｃ）

反映定義サーバプロセスは稼働中です。

(Ｓ)要求を無視します。

KFRB00160-E

Definition server process has been suspended.　　（Ｃ）

反映定義サーバプロセスは停止中です。

(Ｓ)要求を無視します。

KFRB00161-E

Failed to initialize the process，function name = aa...aa，errno = xx...xx　　（Ｌ）

プロセスの初期化に失敗しました。

aa...aa：関数名

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00162-W

Synchronous reflection group is running, group name = aa...aa.　　（C）

同期反映グループは稼動中です。グループ名 = aa…aa

aa...aa：同期反映グループ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)hdsstateコマンドで同期管理プロセス（hdsrefsync）の稼働状態を確認して，同期管理プロセスが停止中の場合にだけhdsrfctlコマンドを実行してください。

KFRB00163-W

Synchronous reflection group is not running, group name = aa...aa.　　（C）

同期反映グループは稼動していません。グループ名 = aa…aa

aa...aa：同期反映グループ名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)hdsstateコマンドで同期管理プロセス（hdsrefsync）の稼働状態を確認して，同期管理プロセスがstop又はnot activeの場合にだけhdsrfctlコマンドを実行してください。

KFRB00164-E

Synchronous reflection group doesn't exist or is canceled, group name = aa...aa.　　（C）

同期反映グループは存在しない、もしくはキャンセルされています。グループ名 = aa…aa

次のどれかの理由によって，hdsrfctlコマンドを受け付けられません。

syncgroup001オペランドを指定していない。

syncgroup001オペランドに指定していない同期反映グループ名を指定した。

指定した同期反映グループは，hdsstart -cコマンドによってキャンセルされている。

aa...aa：hdsrfctlに指定された同期反映グループ名

(Ｓ)処理を続行します。ただし，hdsrfctlコマンドは中断します。

(Ｏ)syncgroup001オペランドに指定していない同期反映グループ名を指定した場合は，hdsrfctlコマンドの同期反映グループ名の指定をし直して，再度実行してください。

KFRB00400-E

Failed to connect service control manager，code = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｅ）

サービス制御マネージャへの接続に失敗しました。コード ＝ aa...aa，エラー番号 ＝ xx...xx.

aa...aa：コード

xx...xx：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

なお，HiRDB Datareplicator ExtensionのOracle抽出機能，又はSQLServer抽出機能をインストールした場合は，既にインストールされているHiRDB Datareplicatorの抽出サービスが無効になります。その状態でhdestartコマンドを実行した場合，code=3，errno=1058を出力します。

上記要因でこのエラーが発生した場合は，次にのように対処してください。

Oracle抽出機能又はSQL Server抽出機能を起動する場合

hdestartコマンドではなく，Oracle抽出機能使用時はhdestartOを，SQL Server抽出機能使用時はhdestartSコマンドを実行してください。

HiRDB抽出機能を起動する場合

「HiRDB Datareplicator（Source site）」サービスのスタートアップの種別を「手動」に戻すか，又はHiRDB Datareplicator Extensionをアンインストールしてください。

KFRB00401-E

Failed to register service handler function，errno = xx...xx.　　（Ｅ）

サービスコントロールハンドラの登録に失敗しました。エラー番号 = xx...xx.

xx...xx：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00402-E

Failed to create event object，function name = aa...aa，event name = bb...bb，errno = xx...xx.　　（Ｅ）

イベントオブジェクトの作成に失敗しました。関数名 = aa...aa，イベント名 =bb...bb，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：関数名

bb...bb：イベント名

xx...xx：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00403-E

Failed to open event object，function name = aa...aa，event name = bb...bb，errno = xx...xx.　　（Ｅ）

イベントのオープンに失敗しました。関数名 = aa...aa，イベント名 = bb...bb，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：関数名

bb...bb：イベント名

xx...xx：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00404-E

Failed to set state of event object to signaled，function name = aa...aa，event name = bb...bb，errno = xx...xx.　　（Ｅ）

イベントの設定に失敗しました。関数名 = aa...aa，イベント名 = bb...bb，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：関数名

bb...bb：イベント名

xx...xx：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00405-E

Failed to create thread to watch master，errno = xx...xx.　　（Ｅ）

マスタ監視スレッドの作成に失敗しました。エラー番号 = xx...xx.

xx...xx：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00406-E

Failed to create thread to watch receive master，errno = xx...xx.　　（Ｅ）

受信マスタ監視スレッドの作成に失敗しました。エラー番号 = xx...xx.

xx...xx：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00407-E

Failed to create thread to watch definition server，errno = xx...xx.　　（Ｅ）

定義サーバ監視スレッドの作成に失敗しました。エラー番号 = xx...xx.

xx...xx：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00408-E

Failed to watch master，errno = xx...xx.　　（Ｅ）

マスタの監視に失敗しました。エラー番号 = xx...xx.

xx...xx：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00409-E

Failed to watch receive master，errno = xx...xx.　　（Ｅ）

受信マスタの監視に失敗しました。エラー番号 = xx...xx.

xx...xx：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00410-E

Failed to watch definition server，errno = xx...xx.　　（Ｅ）

定義サーバの監視に失敗しました。エラー番号 = xx...xx.

xx...xx：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00411-E

Failed to duplicate handle，errno = xx...xx.　　（Ｅ）

ハンドルの複製に失敗しました。エラー番号 = xx...xx.

xx...xx：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00412-E

Failed to create named pipe，pipe name = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｅ）

名称付きパイプの作成に失敗しました。パイプ名 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：パイプ名

xx...xx：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00413-E

Failed to connect named pipe，pipe name = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｅ）

名称付きパイプの接続に失敗しました。パイプ名 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：パイプ名

xx...xx：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00414-E

Failed to open named pipe，pipe name = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｅ）

名称付きパイプのオープンに失敗しました。パイプ名 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：パイプ名

xx...xx：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00415-E

Target Site HiRDB Datareplicator service start failed.　　（Ｓ）

HiRDB Datareplicator Reflectサービスの起動に失敗しました。

反映サービスの開始に失敗しました。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，反映サービスを再開始してください。

KFRB00416-E

Invalid setup information.　　（Ｅ）

セットアップ情報が不正です。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)Datareplicatorを再インストールしてください。

KFRB00417-E

Failed to wait for event object，function name = aa...aa，event name = bb...bb，errno = xx...xx.　　（Ｅ）

イベントの待ちに失敗しました。

aa...aa：関数名

bb...bb：イベント名

xx...xx：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)Datareplicatorを再インストールしてください。

KFRB00418-E

Failed to retrieve the process termination status，process name = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｅ）

プロセスの終了ステータスの取得に失敗しました。

aa...aa：プロセス名

xx...xx：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00419-E

Failed to get master process handle，errno = xx...xx.　　（Ｅ）

抽出マスタプロセス，又は反映マスタプロセスのハンドルの取得に失敗しました。

xx...xx：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00420-E

Source Site HiRDB Datareplicator service start failed.　　（Ｓ）

抽出サービスの開始に失敗しました。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，抽出サービスを再開始してください。

KFRB00421-E

Failed to load library，library name ＝ aa...aa，errno ＝ xx...xx.　　（Ｃ）

ライブラリのロードに失敗しました。ライブラリ名 ＝ aa...aa，エラー番号 ＝ xx...xx.

LoadLibrary()でのライブラリのロードに失敗しました。

aa...aa：ライブラリ名

xx...xx：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00422-E

Failed to get procedure address，procedure name ＝ aa...aa，errno ＝ xx...xx.　　（Ｓ）

関数アドレスの取得に失敗しました。関数名 ＝ aa...aa，エラー番号 ＝ xx...xx.

GetProcAdress()での関数アドレスの取得に失敗しました。

aa...aa：関数名

xx...xx：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00423-E

Failed to generate Target Site HiRDB Datareplicator service stop process，errno ＝ xx...xx.　　（Ｓ）

反映側Datareplicatorの停止プロセスの生成でエラーが起こりました。

xx...xx：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00424-E

Failed to generate Source Site HiRDB Datareplicator service stop process，errno ＝ xx...xx.　　（Ｓ）

抽出側Datareplicatorの停止プロセスの生成でエラーが起こりました。

xx...xx：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00425-E

Failed to create child process，process name=aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

子プロセスの作成に失敗しました。

aa...aa：プロセス名

xx...xx：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00426-E

Failed to create trace receive thread，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

稼働トレース受信スレッドの作成に失敗しました。

xx...xx：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00427-E

Failed to create timer watch thread，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

タイマ監視スレッドの作成に失敗しました。

xx...xx：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00428-E

Failed to watch trace receive thread，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

稼働トレース受信スレッドの監視に失敗しました。

xx...xx：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00429-W

Activity trace collection process check failure, function name = aa...aa, errno = xx...xx.　　（Ｃ）

稼働トレース収集プロセスの存在の確認に失敗したため，このメッセージの出力以降，稼働トレース情報を取得できません。

aa...aa：エラーになった関数名

xx...xx：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)稼働トレース情報を取得したい場合はDatareplicatorを停止し，エラーになった関数名とGetLastError()で取得したエラー番号を基に，OSのマニュアルを参照してエラー原因を調査してください。エラー原因を取り除いた後，Datareplicatorを再起動してください。

KFRB00430-W

Activity trace collection process does not exist.　　（Ｃ）

稼働トレース収集プロセスが存在しないため，このメッセージの出力以降，稼働トレース情報を取得できません。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)このメッセージより前に稼働トレース収集プロセスでエラーメッセージが出力されている場合は，そのエラーの対処法に従って対処してください。このメッセージより前に稼働トレース収集プロセスでエラーメッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFRB00499-E

Fatal error occurred. xx...xx.　　（Ｃ）

致命的なエラーが発生しました。

xx...xx：エラー情報

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00501-I

Command request was accepted. request = aa...a.　　（Ｃ）

コマンド要求を受け付けました。 要求種別 = aa...a

aa...a：要求種別

INIT：初期化要求

START：起動要求

NODE_START：ノード単位起動要求

STOP：停止要求

NODE_STOP：ノード単位停止要求

STATE：状態取得要求

CHG_STATUS：状態更新要求

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB00502-I

Source site Datareplicator start completed.　　（Ｃ）

抽出側Datareplicatorの起動処理を完了しました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB00503-I

Source site Datareplicator termination completed.　　（Ｃ）

抽出側Datareplicatorの終了処理を完了しました。

(Ｓ)抽出側Datareplicatorを終了します。

KFRB00504-I

Source site Datareplicator initialization completed.　　（Ｃ）

抽出側Datareplicatorの初期化処理を完了しました。

(Ｓ)抽出側Datareplicatorを終了します。

KFRB00505-I

Command request completed.　　（Ｃ）

コマンド要求処理を完了しました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB00506-W

Source site Datareplicator start is incomplete.　　（Ｃ）

抽出側Datareplicatorの起動処理が不完全です。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)起動していないユニットのエラー情報を確認してエラーの原因を取り除いた後，再起動してください。

KFRB00507-W

Source site Datareplicator termination is incomplete.　　（Ｃ）

抽出側Datareplicatorの終了処理が不完全です。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)正常に終了できなかったユニットのエラー情報を確認してください。

KFRB00508-W

Source site Datareplicator initialization is incomplete.　　（Ｃ）

抽出側Datareplicatorの初期化処理が不完全です。

(Ｓ)抽出側Datareplicatorを終了します。

(Ｏ)初期化が完了していないユニットのエラー情報を確認してエラーの原因を取り除いた後，hdestart -iコマンドを再び初期化してください。

KFRB00509-W

Command request is incomplete.　　（Ｃ）

コマンド要求処理が不完全です。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)コマンドの要求を完了していないユニットのエラー情報を確認してエラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB00510-I

Terminate source site Datareplicator.　　（Ｃ）

抽出側Datareplicatorを終了します。

(Ｓ)抽出側Datareplicatorを終了します。

KFRB00511-I

Preprocess file format conversion started，old format version = aa...aa，new format version = bb...bb.　　（Ｃ）

プリプロセスファイルのフォーマット変換を開始しました。旧フォーマットバージョン = aa...aa，新フォーマットバージョン = bb...bb.

aa...aa：旧フォーマットバージョン

bb...bb：新フォーマットバージョン

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB00512-W

-S option value of hdestart command is invalid，value = aa...aa.　　（Ｃ）

hdestartコマンドの-Sオプションで指定した値が不正です。

aa...aa：-Sオプションで指定した送信先識別子番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)現在定義されている送信先数より大きい値が指定されているため，値を変更した後に再実行してください。

KFRB00513-W

-S option value of hdestart command is not equal to send number of incomplete initialization，previous value = aa...aa，current value = bb...bb.　　（Ｃ）

hdestartコマンドの-Sオプションで指定した値は，未完了となった部分初期化で指定されていた送信先識別子番号と異なります。

aa...aa：前回指定した送信先識別子番号

bb...bb：今回指定した送信先識別子番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)前回指定した送信先識別子番号を指定して部分初期化を再実行するか，抽出側Datareplicator全体を初期化してください。

KFRB00514-I

Connection request from Node-master process was accepted.　　（Ｃ）

抽出ノードマスタプロセスからの接続要求を受け付けました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB00515-W

Unable to get connection information from Node-master process.　　（Ｃ）

抽出ノードマスタプロセスからの接続情報の取得に失敗しました。

このメッセージの出力する時点では，抽出ノードマスタプロセスから接続ホスト名を取得していないため，前後に出力する送受信エラーメッセージのホスト名は"UNKNOWN HOST"を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)このメッセージの直前に出力されている受信エラーメッセージに従って対処してください。

KFRB00516-W

Invalid connection information from Node-master process，hostname = aa...aa，reason = bb...bb.　　（Ｃ）

抽出ノードマスタプロセスからの接続要求が不正です。

aa...aa：接続ホスト名

bb...bb：理由コード

nodecontrolオペランドで指定している抽出ノードマスタプロセスの制御単位と接続要求のあった抽出ノードマスタプロセスの制御単位が不一致です。

存在しない接続対象名で，抽出ノードマスタプロセスから接続要求がありました。

抽出マスタプロセスが送信プロセス起動要求によって起動されたにもかかわらず，抽出ノードマスタプロセスから更新SQL出力プロセス起動での接続要求がありました。

抽出マスタプロセスが更新SQL出力プロセス起動要求によって起動されたにもかかわらず，抽出ノードマスタプロセスから送信プロセス起動での接続要求がありました。

抽出ノードマスタプロセスとの接続状態チェック処理でエラーを検出しました。

ノード単位初期化処理でエラーを検出しました。

抽出ノードマスタプロセスに対する定義情報送信処理でエラーを検出しました。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)次に示す表に従って対処してください。

理由コード

意味

対策

1

nodecontrolオペランドで指定している抽出ノードマスタプロセスの制御単位と接続要求のあった抽出ノードマスタプロセスの制御単位が不一致です。

nodecontrolオペランドがunitの場合，抽出ノードマスタプロセスを個別に起動できません。抽出ノードマスタプロセスを起動する場合は，抽出マスタプロセスに対してhdestartコマンドを実行してください。

2

存在しない接続対象名で，抽出ノードマスタプロセスから接続要求がありました。

hdestart_nコマンドに正しいサーバ名を指定した後，コマンドを再実行してください。

3

抽出マスタプロセスが送信プロセス起動要求によって起動されたにもかかわらず，抽出ノードマスタプロセスから更新SQL出力プロセス起動での接続要求がありました。

更新SQL出力処理を再実行する場合，抽出Datareplicatorをいったん停止した後に，抽出マスタプロセスに対してhdestartコマンドの-sオペランドで-Lを指定してください。

4

抽出マスタプロセスが更新SQL出力プロセス起動要求によって起動されたにもかかわらず，抽出ノードマスタプロセスから送信プロセス起動での接続要求がありました。

5

抽出ノードマスタプロセスとの接続状態チェック処理でエラーを検出しました。

このメッセージの直前に出力されているエラーメッセージに従って対処してください。

6

ノード単位初期化処理でエラーを検出しました。

7

抽出ノードマスタプロセスに対する定義情報送信処理でエラーを検出しました。

このメッセージの直前に出力されているエラーメッセージに従って対処してください。

抽出ノードマスタプロセスがステータスファイルのオープンエラーとなっている場合，hdestart_nコマンドの実行ユニットが不正の可能性があります。正しいユニットでコマンドを再実行してください。

KFRB00517-W

Node-master process is already connected，target = aa...aa，current hostname = bb...bb，request hostname = cc...cc.　　（Ｃ）

接続要求のあった抽出ノードマスタプロセスは既に接続済みです。

aa...aa：接続対象名

bb...bb：現時点で接続中のホスト名

cc...cc：新たに接続要求のあったホスト名

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB00518-I

Terminate Extract master process，because connection wait time from Node-master process was over.　　（Ｃ）

抽出ノードマスタプロセスからの接続待ち時間に達したため，抽出マスタプロセスを終了します。

(Ｓ)システムを終了します。

KFRB00519-I

Connection request completed，target = aa...aa，connect hostname = bb...bb.　　（Ｃ）

抽出ノードマスタプロセスからの接続処理を完了しました。

aa...aa：接続対象名

bb...bb：接続中ホスト名

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB00551-I

Extract master process request was accepted, request = aa...a.　　（Ｃ）

抽出マスタプロセスからの要求を受け付けました。 要求種別 = aa...a

aa...a：要求種別

INITENV：環境作成要求

START：起動要求

STOP：停止要求

STATE：状態取得要求

CHG_STATUS：状態更新要求

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB00552-I

Node-master process start completed.　　（Ｃ）

抽出ノードマスタプロセスの起動を完了しました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB00553-I

Node-master process termination completed.　　（Ｃ）

抽出ノードマスタプロセスの終了処理を完了しました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB00554-I

Node-master process initialization completed.　　（Ｃ）

抽出ノードマスタプロセスの初期化処理を完了しました。

(Ｓ)該当するノードの処理を終了します。

KFRB00555-I

Extract master process request completed.　　（Ｃ）

抽出マスタプロセスの要求処理を完了しました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB00556-W

Extract master process request is incomplete.　　（Ｃ）

抽出マスタプロセスの要求処理が不完全です。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)事前に出力されているメッセージの情報を確認してください。

KFRB00557-I

Terminate node-master process.　　（Ｃ）

抽出ノードマスタプロセスを終了します。

(Ｓ)該当するノードの処理を終了します。

KFRB00558-W

Connection was closed，Node-master process retry connect to Extract master process.　　（Ｃ＋Ｌ）

回線が切断されました。抽出マスタプロセスへの回線の再接続を行います。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)通信エラーとなった理由を，事前に出力されているメッセージによって確認してください。また，抽出マスタプロセスの状態を確認し，必要であれば抽出マスタプロセスを再起動してください。

KFRB00559-W

Connection wait time to Extract master process was over.　　（Ｃ＋Ｌ）

抽出マスタプロセスへの接続待ち時間に到達しました。

(Ｓ)該当するノードの処理を中断します。

(Ｏ)接続エラーとなった理由を，事前に出力されているメッセージによって確認してください。

KFRB00560-E

Connection request to Extract master process was not accepted，message number = nnnnn.　　（Ｃ＋Ｌ）

抽出マスタプロセスへの接続要求が受け付けられませんでした。メッセージ番号 = nnnnn.

nnnnn：抽出マスタプロセスで発生したエラーのメッセージ番号

nnnnnは，Datareplicatorが出力するメッセージIDのKFRBnnnnn-Tに対応します。

(Ｓ)該当するノードの処理を中断します。

(Ｏ)メッセージ番号nnnnnに対応するメッセージKFRBnnnnn-Tの説明を参照してください。

KFRB00561-E

Node-master process connected to Extract master process，host name = aa...aa，port number = bb...bb.　　（Ｃ＋Ｌ）

抽出マスタプロセスへの接続処理を完了しました。接続ホスト名 = aa...aa，ポート番号 = bb...bb.

aa...aa：接続ホスト名

bb...bb：-ポート番号

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB00562-I

aa...aa Function applied, code = xx.　　（Ｃ）

aa...aa機能を適用します。

aa...aa：次に示すどちらかの適用する機能

High-availability：

syslogfileの信頼性向上

High-availability and Code conversion：

syslogfileの信頼性向上，及びsyslogfileの文字コード変換（SJISをUTF-8に変換）

xx：詳細コード

01：syslogfileの信頼性向上，及びsyslogfileの文字コード変換（SJISをUTF-8に変換）機能を使用します。

02：次のどちらかの理由で，syslogfileの文字コード変換を使用しないで，syslogfileの信頼性向上だけを実現します。

日立コード変換がインストールされていません。

日立コード変換の初期化に失敗しました。メモリ不足のおそれがあります。

03：Datareplicatorの抽出システム定義，又は反映システム定義のdblocaleオペランド，及びmsglocaleオペランドに指定した値は適切ですが，拡張SYSLOG機能がコード変換機能に対応していないため，syslogfileの文字コード変換を使用しません。syslogfileの信頼性向上だけを実現します。

04：Datareplicatorの抽出システム定義，又は反映システム定義のdblocaleオペランド，及びmsglocaleオペランドに指定した値が，コード変換機能で指定できる組み合わせではないため，syslogfileの文字コード変換を使用しません。syslogfileの信頼性向上だけを実現します。

(Ｓ)処理を続行します。

[対策]

syslogfileの文字コード変換に対応しているOSで，syslogfileの文字コード変換を使用したい場合の，詳細コードと対処方法を次に示します。

詳細コード

対処方法

01

対処は不要です。

02

日立コード変換がインストールされていない場合

Datareplicatorを停止し，日立コード変換をインストールしてからDatareplicatorを再開始してください。

日立コード変換がインストールされている場合

メモリ不足のときは，メモリ不足を解消し，Datareplicatorを再開始してください。

上記以外のときは，Datareplicatorを停止し，日立コード変換を再インストールしてからDatareplicatorを再開始してください。解消されない場合は，保守員に連絡してください。

03

Datareplicatorを停止し，文字コード変換機能に対応している拡張SYSLOG機能をインストールし，再度Datareplicatorを開始してください。

04

Datareplicatorを停止し，Datareplicatorの抽出システム定義，又は反映システム定義のdblocaleオペランド，及びmsglocaleオペランドの指定値を，文字コード変換機能が適用できる組み合わせに修正してからDatareplicatorを開始してください。

KFRB00581-I

Interrupted request of forceful termination.　　（Ｃ）

強制終了要求に割り込まれました。

(Ｓ)強制終了処理で抽出側Datareplicatorを終了します。

KFRB00582-I

Communicable node-master process not exist.　　（Ｃ）

通信可能な抽出ノードマスタプロセスが存在しません。

(Ｓ)抽出側Datareplicatorを終了します。

KFRB00583-I

Capture process and Sender process not exist.　　（Ｃ）

抽出プロセス及び送信プロセスが存在しません。

(Ｓ)抽出ノードマスタプロセスを終了します。

KFRB00584-I

Status update completed, server name = aa...a　　（Ｃ）

状態の更新に成功しました。 サーバ名 = aa...a

メッセージ中に出力されているサーバに関する状態の更新に成功しました。

aa...aa：サーバ名

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB00601-E

Create socket failed，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

ソケットの生成に失敗しました。エラー番号 = xx...xx.

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)該当するノードの処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00602-E

Unable to get host-information，hostname = aa...aa，h_errno = xx...xx.　　（Ｃ）

ホスト情報の取得に失敗しました。ホスト名 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：ホスト名

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)該当するノードの処理を中断します。

(Ｏ)aa...aaのサービスが，OSのservicesファイルに正しく登録されていることを確認してください。

KFRB00603-E

Connection failed，hostname = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

コネクション要求に失敗しました。ホスト名 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：ホスト名

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)該当するノードの処理を中断します。

(Ｏ)抽出マスタプロセスと抽出ノードマスタプロセス間のコネクション確立要求時にエラーを検知しました。

エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

xx...xxが111（Linux），239（HP-UX），79（AIX）の場合，以下の要因が考えられます。

抽出システム定義のnode_hostオペランドに指定したホスト名が誤っている。

この場合，正しいホスト名に修正し，抽出側Datareplicatorを再起動してください。

抽出システム定義のmstserviceオペランドに指定したサービス名のinetd.confファイルへの登録が行われていない。

この場合，inetd.confファイルへのサービス名の登録，およびinetdプロセスの再起動を行った後，抽出側Datareplicatorを再起動してください。

xx...xxが110（Linux），238（HP-UX），70（AIX），10060又は10061（Windows）の場合

抽出システム定義のnode_hostオペランドに指定したホスト名が誤っている。

この場合，正しいホスト名に修正し，抽出側Datareplicatorを再起動してください。

KFRB00604-E

Send error，hostname = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

送信処理に失敗しました。ホスト名 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：ホスト名

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)該当するノードの処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00605-E

Receive error，hostname = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

受信処理に失敗しました。ホスト名 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

抽出マスタプロセスと抽出ノードマスタプロセス間で通信が失敗しました。

aa...aa：ホスト名

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)該当するノードの処理を中断します。

(Ｏ)エラー番号が次のどれかの場合，一時的な障害のおそれもあります。

hdestartコマンドを実行し，抽出側Datareplicatorを再起動してください。

ECONNRESET

errnoの値がHP-UXの場合は232，AIXの場合は73，Linuxの場合は104，Windowsの場合は10054

ETIMEDOUT

errnoの値がHP-UXの場合は238，AIXの場合は78，Linuxの場合は110，Windowsの場合は10060

ECONNABORTED

Windowsの場合だけに発生し，errnoの値が10053

エラーが解消されない場合，ネットワーク障害の対処をした後，hdestartコマンドを実行し，抽出側Datareplicatorを再起動してください。

KFRB00606-E

Send timeout，hostname = aa...aa.　　（Ｃ）

通信待ち時間内に送信できませんでした。ホスト名 = aa...aa.

aa...aa：ホスト名

(Ｓ)該当するノードの処理を中断します。

(Ｏ)抽出ノードマスタプロセスが起動しているか，又はホスト間の通信に問題が発生していないかを確認してください。

KFRB00607-E

Receive timeout，hostname = aa...aa.　　（Ｃ）

通信待ち時間内に受信できませんでした。ホスト名 = aa...aa.

aa...aa：ホスト名

(Ｓ)該当するノードの処理を中断します。

(Ｏ)抽出システム定義のwatchintvlオペランドに指定したエラー監視間隔での抽出マスタプロセスと抽出ノードマスタプロセス間の通信処理で，タイムアウトを検知しました。以下の要因が考えられます。

系切り替えにより，aa...aaで示すホストのIPアドレスが一時的に非活性になっている。

この場合，系切り替え完了後に自動的に再接続されるため，対処は不要です。エラーは無視してください。

系切り替え以外の要因で，aa...aaで示すホストのIPアドレスが非活性になっている。

この場合，IPアドレスを活性化した後，抽出側Datareplicatorを再起動してください。

aa...aaで示すホストでDatareplicatorのプロセスがエラー停止している。

この場合，エラー監視先で出力されるエラーメッセージを確認し，対処してください。

KFRB00608-E

Found end of transmission，hostname = aa...aa.　　（Ｃ）

通信終了を検知しました。ホスト名 = aa...aa.

aa...aa：ホスト名

(Ｓ)該当するノードの処理を中断します。

(Ｏ)抽出ノードマスタプロセスが起動しているか，又はホスト間の通信に問題が発生していないかを確認してください。

KFRB00609-E

Unable to get service-information，service name = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｅ）

サービス情報を取得できません。 サービス名 = aa...aa, エラー番号 = xx...xx

aa...aa：サービス名

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00610-E

Bind system call error，errno = xx...xx.　　（Ｅ）

bindシステムコールでエラーが発生しました。 エラー番号 = xx...xx

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00611-E

Listen system call error，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

listenシステムコールでエラーが発生しました。 エラー番号 = xx...xx

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00612-E

Accept system call error，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

acceptシステムコールでエラーが発生しました。 エラー番号 = xx...xx

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00613-E

Setsockopt system call error，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

ソケットオプションの設定でエラーが発生しました。 エラー番号 = xx...xx

setsockoptシステムコールでエラーが発生しました。

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00614-E

Select system call error，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

selectシステムコールでエラーが発生しました。 エラー番号 = xx...xx.

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00700-W

Warning occurred on node-master process，hostname = aa...aa，server name = bb...bb，senderid = cc...cc，message number = nnnnn.　　（Ｃ＋Ｅ）

抽出ノードマスタプロセスで警告が発生しています。ホスト名 = aa...aa，サーバ名 = bb...bb，送信先識別子 = cc...cc，メッセージ番号 = nnnnn

抽出ノードマスタプロセスで警告が発生しています。

aa...aa：ホスト名

bb...bb：サーバ名

cc...cc：送信先識別子

nnnnn：抽出ノードマスタプロセスで発生した警告のメッセージ番号

nnnnnは，Datareplicatorが出力するメッセージIDのKFRBnnnnn-Tに対応します。

(Ｓ) メッセージ番号nnnnnに対応するメッセージKFRBnnnnn-Tの説明を参照してください。

(Ｏ) メッセージ番号nnnnnに対応するメッセージKFRBnnnnn-Tの説明を参照してください。

KFRB00701-E

Error occurred on node-master process，hostname = aa...aa，server name = bb...bb，senderid = cc...cc，message number = nnnnn.　　（Ｃ）

抽出ノードマスタプロセスでエラーが発生しています。ホスト名 = aa...aa，サーバ名 = bb...bb，送信先識別子 = cc...cc，メッセージ番号 = nnnnn.

aa...aa：ホスト名

bb...bb：サーバ名

cc...cc：送信先識別子

nnnnn：抽出ノードマスタプロセスで発生したエラーのメッセージ番号

nnnnnは，Datareplicatorが出力するメッセージIDのKFRBnnnnn-Tに対応します。

(Ｓ) メッセージ番号nnnnnに対応するメッセージKFRBnnnnn-Tの説明を参照してください。

(Ｏ) メッセージ番号nnnnnに対応するメッセージKFRBnnnnn-Tの説明を参照してください。

KFRB00702-E

Missing necessary file，file name = aa...aa，file-kind = bb...bb.　　（Ｃ）

必要なファイルが存在しません。ファイル名 = aa...aa，ファイル種別 = bb...bb.

aa...aa：ファイル名

bb...bb：ファイル種別

EXTDEF（抽出定義プリプロセスファイル）

MSTSTATFILE（抽出マスタステータスファイル）

NMTSTATFILE（抽出サーバステータスファイル）

ERRFILE（抽出側のエラー情報ファイル）

ERRTXT（メッセージテキストファイル）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)ファイルを用意して，再実行してください。

メッセージテキストファイルはインストール時に作成されるファイルです。この場合，再インストールが必要です。

KFRB00703-E

File initialization error，file name = aa...aa，file-kind = bb...bb，errno = xx...xx.　　（Ｃ＋Ｓ）

ファイル初期化処理中にエラーが発生しました。ファイル名 = aa...aa，ファイル種別 = bb...bb，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：ファイル名

bb...bb：ファイル種別

MSTSTATFILE（抽出マスタステータスファイル）

NMTSTATFILE（抽出サーバステータスファイル）

QUEFILE（抽出情報キューファイル）

CNCTFILE（データ連動用連絡ファイル）

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00704-E

Invalid process communication，hostname = aa...aa.　　（Ｃ）

不正なプロセスと通信しています。ホスト名 = aa...aa.

aa...aa：ホスト名

(Ｓ)該当するノードの処理を中断します。

(Ｏ)ネットワークの設定に誤りがないか確認してください。

KFRB00705-E

Node-master process is running.　　（Ｃ）

抽出ノードマスタプロセスは稼働中です。

(Ｓ)要求を無視します。

KFRB00706-E

Invalid request was accepted，hostname = aa...aa.　　（Ｃ）

不正な要求を受け付けました。ホスト名 = aa...aa.

aa...aa：ホスト名

(Ｓ)該当するノードの処理を中断します。

(Ｏ)内部エラーです。保守員に連絡してください。

KFRB00708-E

Process terminated due to inner error，process = aa...aa.　　（Ｃ）

プロセスが異常終了しています。プロセス名 = aa...aa.

aa...aa：プロセス名

(Ｓ)該当するノードの処理を中断します。

(Ｏ)内部エラーです。保守員に連絡してください。

KFRB00709-E

Missing necessary environment variable value，variable name = aa...aa.　　（Ｃ）

環境変数値が取得できません。環境変数名 = aa...aa.

aa...aa：環境変数名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)環境変数を設定してください。

KFRB00710-E

Invalid environment variable value，variable name = aa...aa.　　（Ｃ）

環境変数値が不正です。環境変数名 = aa...aa.

aa...aa：環境変数名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)環境変数の設定値を確認して，修正してください。

KFRB00711-E

Invalid server name specification，server name = aa...aa.　　（Ｃ）

コマンドで不正なサーバ名を指定しています。サーバ名 = aa...aa.

aa...aa：サーバ名

(Ｓ)不正なサーバ名に対する処理だけを中断します。

(Ｏ)引数を正しく指定して，再実行してください。

KFRB00712-E

Invalid sender-id specification，sender-id = aa...aa.　　（Ｃ）

コマンドで不正な送信先識別子を指定しています。送信先識別子 = aa...aa.

aa...aa：送信先識別子

(Ｓ)不正な識別子に対する処理だけを中断します。

(Ｏ)引数を正しく指定して，再実行してください。

KFRB00713-E

Unable to load preprocess file of extract definition，because preprocess file is older than extract master status file.　　（Ｃ）

抽出定義プリプロセスファイルが抽出マスタステータスファイルよりも古いため，抽出定義プリプロセスファイルを読み込むことができません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)hdeprepコマンドを実行して，抽出定義プリプロセスファイルを再作成してください。

KFRB00714-E

Unable to use file system，file system ＝ aa...aa，errcode ＝ bb...bb.　　（Ｌ）

ファイルシステム領域を使用できません。ファイルシステム領域名 ＝ aa...aa，詳細コード ＝ bb...bb.

aa...aa：Datareplicatorファイルシステム領域名

bb...bb：Datareplicatorファイルシステム領域のアクセスエラー詳細コード

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)Datareplicatorファイルシステム領域に指定したファイルが初期化済みかどうかを確認した後，再実行してください。

Datareplicatorファイルシステム領域のアクセスエラー詳細コードを次に示します。

詳細

コード

意 味

1

キャラクタ型スペシャルファイル以外のファイル名を指定しました。

2

Datareplicatorファイルシステム領域が初期化されていません。

3

Datareplicatorファイルシステム領域は，既に初期化してあります。

4

Datareplicatorファイルシステム領域は，使用状態（停止中）です。

5

Datareplicatorファイルシステム領域は，使用状態（稼働中）です。

6

Datareplicatorファイルシステム領域に，同じ名称のファイルを複数登録しようとしています。

7

該当するDatareplicatorファイルシステム領域の最大ファイル数を超えて，ファイルを格納しようとしています。

8

該当するDatareplicatorファイルシステム領域のサイズを超えて，ファイルを格納しようとしています。

「3.4.3　Datareplicatorファイルシステム領域の構造」にある領域の構造図を参照して，Datareplicatorファイルシステム領域のサイズを見積もり直してください。

9

使うキャラクタ型スペシャルファイルのセクタ数が足りません。

「3.4.3　Datareplicatorファイルシステム領域の構造」にある領域の構造図を参照して，Datareplicatorファイルシステム領域のサイズを見積もり直してください。

10

システムコールエラーになりました。次に示すことが考えられます。

Datareplicatorファイルシステム領域が存在しません。

Datareplicatorファイルシステム領域が破壊されています。

11

リンクファイルの作成に失敗しました。次に示すことが考えられます。

Datareplicatorファイルシステム領域に格納しようとしているファイルが，既にファイルとして存在しています。

リンクファイルを作成するパスが存在しない，あるいはアクセス権がありません。

12

メモリが不足しました。

13

使うキャラクタ型スペシャルファイルのセクタ長が足りません。256バイト以上必要です。

KFRB00715-E

Unable to initialize file system，file system ＝ aa...aa，errcode ＝ bb...bb.　　（Ｌ）

ファイルシステム領域の初期化に失敗しました。ファイルシステム領域名 ＝ aa...aa，詳細コード ＝ bb...bb.

aa...aa：Datareplicatorファイルシステム領域名

bb...bb：Datareplicatorファイルシステム領域のアクセスエラー詳細コード

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)Datareplicatorファイルシステム領域に指定したファイルをhdsfmkfsコマンドで初期化した後，再実行してください。

Datareplicatorファイルシステム領域のアクセスエラー詳細コードについては，KFRB00714-Eの説明を参照してください。

KFRB00716-E

Unable to prepare file system，file system ＝ aa...aa，errcode ＝ bb...bb.　　（Ｌ）

ファイルシステム領域の準備に失敗しました。ファイルシステム領域名 ＝ aa...aa，詳細コード ＝ bb...bb.

aa...aa：Datareplicatorファイルシステム領域名

bb...bb：Datareplicatorファイルシステム領域のアクセスエラー詳細コード

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)Datareplicatorファイルシステム領域に指定したファイルが使えるかどうかを確認した後，再実行してください。

Datareplicatorファイルシステム領域のアクセスエラー詳細コードについては，KFRB00714-Eの説明を参照してください。

KFRB00717-E

Unable to add file system，file system ＝ aa...aa，add file ＝ bb...bb，add size ＝ cc...cc，errcode ＝ dd...dd.　　（Ｌ）

ファイルシステム領域にファイルを追加できません。ファイルシステム領域名 ＝ aa...aa，追加ファイル名 ＝ bb...bb，追加ファイルサイズ ＝ cc...cc，詳細コード ＝ dd...dd.

aa...aa：Datareplicatorファイルシステム領域名

bb...bb：Datareplicatorファイルシステム領域に追加するファイル名

cc...cc：追加するファイルのサイズ

dd...dd：Datareplicatorファイルシステム領域のアクセスエラー詳細コード

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)Datareplicatorファイルシステム領域に格納するファイルのサイズを確認した後，再実行してください。

Datareplicatorファイルシステム領域のアクセスエラー詳細コードについては，KFRB00714-Eの説明を参照してください。

KFRB00718-E

Unable to use both UNIX regular file and Character special file.　　（Ｓ）

UNIXファイルとキャラクタスペシャルファイルを混在して使用することはできません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)ファイル種別の混在を修正した後，再実行してください。

KFRB00719-E

Source site database is not supported HiRDB，HiRDB ＝ aa...aa，Datareplicator ＝ bb...bb.　　（Ｌ）

抽出元データベースは前提ではないHiRDBです。HiRDB ＝ aa...aa，Datareplicator ＝ bb...bb.

aa...aa：抽出元HiRDBのアドレスモード

bb...bb：抽出側Datareplicatorのアドレスモード

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)抽出元になるHiRDBを前提とするDatareplicatorがインストールされているかどうかを確認してください。

KFRB00720-E

Failed to get information of source site database，function name ＝ aa...aa，errno ＝ bb...bb.　　（Ｌ）

抽出元データベースの情報取得に失敗しました。関数名 ＝ aa...aa，エラー番号 ＝ bb...bb.

aa...aa：関数名

bb...bb：エラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)内部エラーです。エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00721-E

Unable to get current host name，target name = aa...aa，information = bb...bb.　　（Ｃ）

現用ホスト名の取得に失敗しました。 対象 = aa...aa, 情報 = bb...bb

aa...aa：対象名

bb...bb：エラー情報

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラー情報で原因を取り除いた後，再実行してください。

なお，エラー情報に"Unable to get host name. rtncode=-1854"が出力されている場合は，抽出対象HiRDBを起動した後，再実行してください。

KFRB00722-E

Command request is invalid，reason = aa...aa.　　（Ｃ）

コマンド要求が不正です。 理由 = aa...aa

aa...aa：理由コード

Unmatch nodecontrol operand：nodecontrolオペランドとコマンドが不一致です。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)nodecontrolオペランドがunitの場合，hdestart_nコマンドで抽出マスタプロセスを起動できません。この場合，hdestartコマンドで抽出マスタプロセスを起動してください。

KFRB00723-E

Unable to access shared memory，because the exclusion could not get，type = aa...aa.　　（Ｃ＋Ｌ）

排他を取得できなかったため，共有メモリにアクセスできません。共有メモリ種別 = aa...aa.

aa...aa：共有メモリ種別

COMMON（反映共通共用メモリ）

DEFSERV（反映定義解析共用メモリ）

EXTCOM（抽出共通共用メモリ）

STATINF（ステータス情報共用メモリ）

EXTDEF（抽出定義解析共用メモリ）

ERRTXT（メッセージテキスト共用メモリ）

LOBSHM（BLOB反映用共用メモリ）

NMTCMD（抽出ノードマスタ-コマンド間連絡用共用メモリ）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)抽出側システムで実行中のコマンドがある場合，そのコマンド終了後に，抽出ノードマスタプロセスを再起動してください。

KFRB00724-W

Status update is incompleted, host name = aa...aa.　　（Ｃ）

状態の更新に失敗しました。 ホスト名 = aa...aa

メッセージ中に出力されているホスト名に該当するノードの状態更新に失敗しました。

aa...aa：ホスト名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)このメッセージの直前に出力されているエラーメッセージに従って対処してください。エラーメッセージが出力されていない場合は，該当するノードの抽出ノードマスタエラー情報ファイルに出力されているKFRB00725-Wメッセージに従って対処してください。

KFRB00725-W

Status update is incompleted, server name = aa...aa.　　（Ｃ）

状態の更新に失敗しました。 サーバ名 = aa...aa

メッセージ中に出力されているサーバに関する状態の更新に失敗しました。

aa...aa：サーバ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)このメッセージの直前に出力されているエラーメッセージに従って対処してください。

KFRB00726-E

Invalid operand pd_rpl_reflect_mode of source HiRDB.　　（C）

抽出側ＨｉＲＤＢのオペランドpd_rpl_reflect_modeが不正です。

反映トランザクション同期機能を使用する場合，抽出側HiRDBのシステム定義にはpd_rpl_reflect_mode=uapを指定します。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)HiRDBのシステム定義にpd_rpl_reflect_mode=uapを指定し，HiRDBを再起動してください。

KFRB00801-E

Invalid HiRDB Datareplicator-id，id = aa，definition file = bb...bb.　　（Ｃ）

抽出側Datareplicator識別子の指定が不正です。抽出側Datareplicator識別子= aa，抽出システム定義ファイル名 = bb...bb.

aa：抽出側Datareplicator識別子

bb...bb：抽出システム定義ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)抽出システム定義ファイル内の変数の値を確認して，修正してください。

KFRB00802-E

Invalid extract environment statement file name in definition file，file name = aa...aa，definition file = bb...bb.　　（Ｃ）

抽出環境定義ファイル名が不正です。抽出環境定義ファイル名 = aa...aa，抽出システム定義ファイル名 = bb...bb.

aa...aa：抽出環境定義ファイル名

bb...bb：抽出システム定義ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)抽出システム定義ファイル内の変数の値を確認して，修正してください。

KFRB00803-E

Invalid replication sender-id in definition file，sender-id = aa...aa，definition file = bb...bb.　　（Ｃ）

送信先識別子が不正です。送信先識別子 = aa...aa，抽出システム定義ファイル名 = bb...bb.

aa...aa：送信先識別子

bb...bb：抽出システム定義ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)抽出システム定義ファイル内の変数の値を確認して，修正してください。

KFRB00804-E

Duplicate replication sender-id in definition file，sender-id = aa...aa，definition file = bb...bb.　　（Ｃ）

送信先識別子が重複しています。送信先識別子 = aa...aa，抽出システム定義ファイル名 = bb...bb.

aa...aa：送信先識別子

bb...bb：抽出システム定義ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)抽出システム定義ファイル内の変数の値を確認して，修正してください。

KFRB00805-E

Missing transmission environment statement file in definition file，definition file = aa...aa.　　（Ｃ）

送信環境定義ファイルがありません。抽出システム定義ファイル名 = aa...aa.

aa...aa：抽出システム定義ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)抽出システム定義ファイル内の変数の値を確認して，修正してください。

KFRB00806-E

Invalid transmission environment statement file name in definition file，file name = aa...aa，definition file = bb...bb.　　（Ｃ）

送信環境定義ファイル名が不正です。送信環境定義ファイル名 = aa...aa，抽出システム定義ファイル名 = bb...bb.

aa...aa：送信環境定義ファイル名

bb...bb：抽出システム定義ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)抽出システム定義ファイル内の変数の値を確認して，修正してください。

KFRB00807-E

Missing replication node-id in definition file，definition file = aa...aa.　　（Ｃ）

データ連動識別子が指定されていません。抽出環境定義ファイル名 = aa...aa.

aa...aa：抽出環境定義ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)抽出環境定義ファイル内の変数の値を確認して，修正してください。

KFRB00808-E

Service name is not found in services file，service name = aa...aa，definition file = bb...bb.　　（Ｃ）

サービス名が登録されていません。サービス名 = aa...aa，定義ファイル名 = bb...bb.

aa...aa：サービス名

bb...bb：抽出システム定義ファイル名又は送信環境定義ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)サービス名を登録するか，登録されているサービス名を指定してください。

KFRB00809-E

Missing extract environment statement file in definition file，definition file = aa...aa.　　（Ｃ）

抽出環境定義ファイルがありません。抽出システム定義ファイル名 = aa...aa.

aa...aa：抽出システム定義ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)抽出システム定義ファイル内の変数の値を確認して，修正してください。

KFRB00813-E

Duplicate transmission queue file name in definition file，file name = aa...aa，definition file = bb...bb.　　（Ｃ）

抽出情報キューファイル名が重複しています。抽出情報キューファイル名 = aa...aa，抽出環境定義ファイル名 = bb...bb.

抽出情報キューファイル名が重複しています。

aa...aa：抽出情報キューファイル名

bb...bb：抽出環境定義ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)抽出環境定義ファイル内の変数の値を確認して，修正してください。

KFRB00814-E

Invalid file name in definition file，file name = aa...aa，definition file = bb...bb.　　（Ｃ）

ファイル名が不正です。不正なファイル名 = aa...aa，定義ファイル名 = bb...bb.

aa...aa：不正なファイル名

bb...bb：定義ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)定義ファイル内の変数の値を確認して，修正してください。

KFRB00815-E

Transmission queue file must be more than two in definition file，definition file = aa...aa.　　（Ｃ）

抽出情報キューファイルが2個以上指定されていません。抽出環境定義ファイル名 = aa...aa.

aa...aa：抽出環境定義ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)抽出環境定義ファイル内で抽出情報キューファイルを2個以上指定してください。

KFRB00818-E

Invalid service name in definition file，service name = aa...aa，definition file = bb...bb.　　（Ｃ）

サービス名が不正です。サービス名 = aa...aa，定義ファイル名 = bb...bb.

aa...aa：サービス名

bb...bb：抽出システム定義ファイル名 又は送信環境定義ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)抽出システム定義ファイル 又は送信環境定義ファイル内の変数の値を確認して，修正してください。

KFRB00819-E

Invalid host name in definition file，host name = aa...aa，definition file = bb...bb.　　（Ｃ）

ホスト名が不正です。ホスト名 = aa...aa，定義ファイル名 = bb...bb.

aa...aa：ホスト名

bb...bb：抽出システム定義ファイル名又は送信環境定義ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)定義ファイル内のホスト名を確認して，修正してください。

KFRB00820-E

Invalid nsnd-id，nsnd-id = aa，definition file = bb...bb.　　（Ｃ）

送信抑止受信元識別子の指定が不正です。送信抑止受信元識別子 = aa，送信環境定義ファイル名 = bb...bb.

aa：送信抑止受信元識別子

bb...bb：送信環境定義ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)送信環境定義ファイル内の変数の値を確認して，修正してください。

KFRB00821-E

Duplicate nsnd-id in definition file，definition file = aa...aa.　　（Ｃ）

送信抑止受信元識別子が重複しています。送信環境定義ファイル名 = aa...aa.

aa...aa：送信環境定義ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)送信環境定義ファイル内の変数の値を確認して，修正してください。

KFRB00822-E

Missing HiRDB Datareplicator-id，definition file = aa...aa.　　（Ｃ）

抽出側Datareplicator識別子が指定されていません。抽出システム定義ファイル名 = aa...aa.

aa...aa：抽出システム定義ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)抽出システム定義ファイル内の変数の値を確認して，修正してください。

KFRB00823-E

Queue file I/O buffer size in definition file exceeds transmission queue file size，definition file = aa...aa.　　（Ｃ）

抽出情報キューファイルI/Oバッファサイズが抽出情報キューファイルサイズより大きいです。抽出環境定義ファイル名 = aa...aa.

aa...aa：抽出環境定義ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)抽出環境定義ファイル内の変数の値を確認して，修正してください。

KFRB00824-E

Variable was changed in definition file after last information，definition file = aa...aa，variable = bb...bb.　　（Ｃ）

再起動時に定義ファイル内の内容が変更されています。定義ファイル名 = aa...aa，変数名 = bb...bb.

aa...aa：定義ファイル名

定義ファイル名に「nodenum」が出力される場合は，HiRDBシステム共通定義のpdunitの指定値が変更されています。

bb...bb：変数名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)hdestart -iコマンドで初期化するか，又は定義ファイルの内容を戻してから，再起動してください。2か所以上の送信先識別子又はデータ連動識別子の部分初期化をする場合，1か所ずつ定義変更をして部分初期化してください。

KFRB00831-E

Server Common definition get error，definition file = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

共通定義部の切り出しに失敗しました。定義ファイル名 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：定義ファイル名

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00832-E

Server local definition get error，definition file = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

個別定義部の切り出しに失敗しました。定義ファイル名 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：定義ファイル名

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB00833-E

Missing sender-id in definition file，definition file = aa...aa.　　（Ｃ）

送信先識別子が指定されていません。抽出システム定義ファイル名 = aa...aa.

aa...aa：抽出システム定義ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)抽出システム定義ファイル内の変数の値を確認して，修正してください。

KFRB00834-E

Missing sender system-id in definition file，definition file = aa...aa.　　（Ｃ）

相手システム識別子が指定されていません。送信環境定義ファイル名 = aa...aa.

aa...aa：送信環境定義ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)送信環境定義ファイル内の変数の値を確認して，修正してください。

KFRB00835-E

Invalid header in definition file，definition file = aa...aa.　　（Ｃ）

ヘッダの書き方が不正です。定義ファイル名 = aa...aa.

aa...aa：定義ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)定義ファイル内のヘッダの記述を確認して，修正してください。

KFRB00837-E

Product of maxtran and maxtrandata exceeds maximum value，definition file = aa...aa.　　（Ｃ）

同時実行最大トランザクション数とトランザクション内最大更新情報数の積が最大値を超えています。送信環境定義ファイル名 = aa...aa.

aa...aa：送信環境定義ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)送信環境定義ファイル内の変数の値を確認して，修正してください。

KFRB00838-E

Invalid server name in definition file，server name = aa...aa，definition file = bb...bb.　　（Ｃ）

個別定義のヘッダに不正なサーバ名を設定しています。サーバ名 = aa...aa，定義ファイル名 = bb...bb.

aa...aa：サーバ名

bb...bb：抽出環境定義ファイル名又は送信環境定義ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)個別定義部のサーバ名を確認して，修正してください。

KFRB00841-E

Invalid Tselector in definition file，Tselector = aa...aa，definition file = bb...bb.　　（Ｓ）

Tセレクタが不正です。Tセレクタ = aa...aa，定義ファイル名 = bb...bb.

aa...aa：Tセレクタ

bb...bb：定義ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB00842-E

Invalid NSAP address in definition file，NSAP address = aa...aa，definition file = bb...bb.　　（Ｓ）

NSAPアドレスが不正です。NSAPアドレス = aa...aa，定義ファイル名 = bb...bb.

aa...aa：NSAPアドレス

bb...bb：定義ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB00843-E

Cannot specify OSI protocol，definition file = aa...aa.　　（Ｓ）

通信プロトコルにOSIを指定できません。定義ファイル名 = aa...aa.

aa...aa：定義ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB00844-E

Invalid operand value，definition file = aa...aa，operand = bb...bb，value = cc...cc.　　（Ｓ）

オペランド値が不正です。 定義ファイル名 = aa...aa，オペランド名 = bb...bb，値 = cc...cc.

aa...aa：定義ファイル名

bb...bb：オペランド名

cc...cc：オペランド値

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラー原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB00845-E

Not specified Necessary operand，definition file = aa...aa，operand = bb...bb.　　（Ｓ）

必須オペランドが指定されていません。 定義ファイル名 = aa...aa，オペランド名 = bb...bb.

aa...aa：定義ファイル名

bb...bb：オペランド名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラー原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB00846-E

Duplicate port number，port number = aa...aa，definition file = bb...bb.　　（Ｓ）

ポート番号が重複しています。ポート番号 = aa...aa, 定義ファイル名 = bb...bb

aa...aa：ポート番号

bb...bb：定義ファイル

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)抽出システム定義のmstserviceオペランド，及びconnection_accept_serviceオペランドに指定したサービス名に該当するポート番号が重複しています。異なるポート番号に定義を修正した後，再実行してください。

KFRB00847-E

Combination of operand aa...a and bb...b is illegal.　　（C＋S）

aa...aとbb...bオペランドの組合せが不正です。

反映トランザクション同期機能では使用できないオペランドの組み合わせを検知しました。

aa...a：オペランド名

bb...b：オペランド名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)オペランドの設定を修正した後，再度初期化してください。

KFRB00848-E

Event code not unique in definition file, definition file = aa...aa, operand = bb...bb, cc...cc.　　（L＋E）

定義ファイル中のイベントコードが一意ではありません。定義ファイル名 = aa...aa, オペランド名 = bb...bb, cc...cc.

イベントコードが重複しています。

aa...aa：定義ファイル名

bb...bb：オペランド名

cc...cc：オペランド名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)定義ファイルaa...aaのbb...bbオペランドとcc...ccオペランドに指定したイベントコードが重複しています。異なるイベントコードとなるように定義を修正した後，再実行してください。

KFRB00849-E

Number of the servers which have extraction tables exceeds 128.　　（C）

抽出対象表の存在するサーバ数が128を超えています。

反映トランザクション同期機能を使用する場合に，抽出対象表の存在するサーバ数が上限を超えています。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)反映トランザクション同期機能を使用する場合，すべての抽出対象表が存在するバックエンドサーバの合計は，一つの反映側Datareplicatorで受信できる最大数となります（反映側システムがUNIXの場合は128，Windowsの場合は63）。バックエンドサーバ数が上限を超えないように抽出定義を修正した後，hdeprepコマンドを実行し，hdestartコマンドを再実行してください。

KFRB00851-E

Missing command-option in definition file，definition file = aa...aa，command = bb...bb，option = cc...cc.　　（Ｃ）

HiRDBのシステム共通定義で必要なコマンドオプションが指定されていません。定義ファイル = aa...aa，コマンド名 = bb...bb，オプション名 = cc...cc.

aa...aa：定義ファイル

bb...bb：コマンド名

cc...cc：オプション名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)HiRDBの定義ファイルの内容を確認して，修正してください。

KFRB00861-E

Duplicate file kind appointed in definition file，server name ＝ aa...aa，operand ＝ bb...bb，definition file ＝ cc...cc.　　（Ｃ）

ファイルシステム領域への割り当てファイル種別が重複して指定されました。サーバ名 ＝ aa...aa，オペランド名 ＝ bb...bb，定義ファイル名 ＝ cc...cc.

aa...aa：サーバ名

bb...bb：オペランド名

cc...cc：定義ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)抽出環境定義ファイルの内容を確認して，修正してください。

KFRB00862-E

Invalid file kind appointed in definition file，file kind ＝ aa...aa，definition file ＝ bb...bb.　　（Ｃ）

ファイルシステム領域への割り当てファイル種別指定が不正です。割り当てファイル種別 ＝ aa...aa，定義ファイル名 ＝ bb...bb.

aa...aa：割り当てファイル種別

bb...bb：定義ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)抽出環境定義ファイルの内容を確認して，修正してください。

KFRB00863-E

Duplicate file system appointed in definition file，file system ＝ aa...aa，definition file ＝ bb...bb.　　（Ｃ）

ファイルシステム領域名称が重複して指定されました。ファイルシステム領域名 ＝ aa...aa，定義ファイル名 ＝ bb...bb.

aa...aa：Datareplicatorファイルシステム領域名

bb...bb：定義ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)抽出環境定義ファイルの内容を確認して，修正してください。

KFRB00864-W

System-call(aa...aa) error，param ＝ bb...bb，detail ＝ cc...cc.　　（Ｌ）

システムコールエラーが発生しました。

aa...aa：システムコール名

bb...bb：パラメタ情報※

cc...cc：システムコールエラー文字列

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いてから，コマンドを再実行してください。

注※

パラメタ情報とシステムコールエラーの関連については，「10.3 システムコールエラー一覧」を参照してください。

KFRB00865-E

System-call(aa...aa) error，param ＝ bb...bb，errno ＝ cc...cc.　　（Ｌ）

システムコール(aa...aa)でエラーが発生しました。パラメタ = bb...bb, エラー番号 = cc...cc

aa...aa：システムコール名

bb...bb：パラメタ情報※

cc...cc：エラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラー番号に基づいてエラーの原因を取り除き，再度実行してください。エラー番号については，error.h又は各OSのマニュアルを参照してください。

注※

パラメタ情報とシステムコールエラーの関連については，「10.3 システムコールエラー一覧」を参照してください。

KFRB00866-E

Changed table definition after executed hdeprep, table name = aa...aa, table-id = bb...bb.　（Ｃ）

hdeprepコマンド実行後に、抽出対象表の表定義が変更されています。表名 = aa...aa, 表ID = bb...bb

aa...aa：表名

bb...bb：表ID

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)表示された表に対して表構造の変更を行なってない場合，hdeprepコマンドを実行した後，hdestartを再実行してください。表構造の変更を行った場合，抽出−反映間のDBの整合性を確保した後，抽出側及び反映側Datareplicatorを初期開始してください。

KFRB00868-W

Not check effectivity of hde_prpfile, reason = aa...a,bb...bb.　　（Ｃ）

hde_prpfileの有効性チェックを行ないません。理由コード = aa...aa, bb...bb

aa...aa：理由コード1

HiRDB CONNECTの場合，HiRDBに接続できないため，表定義変更をチェックしないで起動します。

bb...bb：理由コード2（CONNECT発行時のSQLCODEを表示）

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB00869-E

Unable to allocate several server's files into same file system，server name = aa...aa，operand = bb...bb，definition file = cc...cc.　　（Ｃ）

同じファイルシステム領域に複数サーバのファイルを割り当てることはできません。 サーバ名 = aa...aa, オペランド名 = bb...bb, 定義ファイル名 = cc...cc

aa...aa：サーバ名

bb...bb：オペランド名

cc...cc：定義ファイル

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)抽出システム定義のnodecontrolオペランドがserverの場合，同じファイルシステム領域に複数のサーバのファイルを格納できません。

ファイルシステム領域内に同じサーバのファイルだけを格納するように定義ファイルを修正した後，再実行してください。

KFRB00870-E

Error occurred by the command execution, command = aa...a, code = bb...b.　　（Ｃ）

コマンド実行エラーが発生しました。コマンド名 = aa...a,　リターンコード = bb...b.

Datareplicatorで実行するコマンドでエラーが発生しました。

aa...a：コマンド名

bb...b：コマンドのリターンコード

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーとなったコマンドが実行可能な環境かどうかを確認してください。エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB00915-E

Unable to open analysis file，analysis file = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｓ＋Ｃ）

定義情報を解析するために使う解析ファイルがオープンできません。

aa...aa：解析ファイル名

抽出システム定義ファイル，抽出環境定義ファイル，又は送信環境定義ファイルの場合は，解析時に一時的に作成するワークファイルのファイル名（定義ファイル名_tmp）が出力されます。

xx...xx：エラー番号

エラー番号が0の場合には，パス名に誤りがあります。

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]システム管理者に連絡して，正しくインストールされているかどうかを確認してください。

KFRB00916-E

Incorrect variable，file = aa...aa，line = bb...bb，variable = cc...cc.　　（Ｓ＋Ｃ）

定義ファイルに記述されている変数の指定値に誤りがあります。

aa...aa：定義ファイル名

抽出システム定義ファイル，抽出環境定義ファイル，又は送信環境定義ファイルの場合は，解析時に一時的に作成するワークファイルのファイル名（定義ファイル名_tmp）が出力されます。

bb...bb：エラーが発生した行

cc...cc：変数名

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]定義ファイルに記述されている変数の指定値を確認して，修正してください。

KFRB00917-E

Command name invalid，file = aa...aa，line = bb...bb，command = cc...cc.　　（Ｓ＋Ｃ）

定義ファイルに記述されているコマンドが解析できません。

aa...aa：定義ファイル名

抽出システム定義ファイル，抽出環境定義ファイル，又は送信環境定義ファイルの場合は，解析時に一時的に作成するワークファイルのファイル名（定義ファイル名_tmp）が出力されます。

bb...bb：エラーが発生した行

cc...cc：コマンド名

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]定義ファイルに記述されているコマンドを確認して，修正してください。

KFRB00918-E

Operand name in definition file invalid，file = aa...aa，line = bb...bb，operand = cc...cc.　　（Ｓ＋Ｃ）

定義ファイルに記述されているオペランド名に誤りがあります。

aa...aa：定義ファイル名

抽出システム定義ファイル，抽出環境定義ファイル，又は送信環境定義ファイルの場合は，解析時に一時的に作成するワークファイルのファイル名（定義ファイル名_tmp）が出力されます。

bb...bb：エラーが発生した行

cc...cc：オペランド名

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]定義ファイルに記述されているオペランド名を確認して，修正してください。

KFRB00919-E

Command argument invalid，file = aa...aa，line = bb...bb，command = cc...cc.　　（Ｓ＋Ｃ）

コマンドの引数に誤りがあります。

aa...aa：定義ファイル名

抽出システム定義ファイル，抽出環境定義ファイル，又は送信環境定義ファイルの場合は，解析時に一時的に作成するワークファイルのファイル名（定義ファイル名_tmp）が出力されます。

bb...bb：エラーが発生した行

cc...cc：コマンド名

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]定義ファイルに記述されているコマンドの引数を確認して，修正してください。

KFRB00920-E

Operand argument invalid，file = aa...aa，line = bb...bb，operand = cc...cc.　　（Ｓ＋Ｃ）

オペランドの引数に誤りがあります。

aa...aa：定義ファイル名

抽出システム定義ファイル，抽出環境定義ファイル，又は送信環境定義ファイルの場合は，解析時に一時的に作成するワークファイルのファイル名（定義ファイル名_tmp）が出力されます。

bb...bb：エラーが発生した行

cc...cc：オペランド名

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]定義ファイルに記述されているオペランドの引数を確認して，修正してください。

KFRB00921-E

Unable to analyze definition file due to insufficient memory，memory requirement = aa...aa.　　（Ｓ＋Ｃ）

定義ファイルの解析処理でメモリが不足しました。

aa...aa：エラー発生時の要求メモリ量

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB00922-E

Number of nests in definition file exceeds the limit，file = aa...aa，line = bb...bb.　　（Ｓ＋Ｃ）

定義ファイルのネスト数が最大ネスト数を超えました。

aa...aa：定義ファイル名

抽出システム定義ファイル，抽出環境定義ファイル，又は送信環境定義ファイルの場合は，解析時に一時的に作成するワークファイルのファイル名（定義ファイル名_tmp）が出力されます。

bb...bb：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]定義ファイルのネスト数を確認して，修正してください。

KFRB00923-E

Operand aa...aa specified twice，file = bb...bb，line = cc...cc.　　（Ｓ＋Ｃ）

オペランドの指定が重複しています。

aa...aa：オペランド名

bb...bb：定義ファイル名

抽出システム定義ファイル，抽出環境定義ファイル，又は送信環境定義ファイルの場合は，解析時に一時的に作成するワークファイルのファイル名（定義ファイル名_tmp）が出力されます。

cc...cc：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]定義ファイルに記述されているオペランドを確認して，修正してください。

KFRB00940-E

Unable to set environment variable，file = aa...aa，line = bb...bb.　　（Ｓ＋Ｃ）

環境変数に設定されている変数の指定値に誤りがあります。

aa...aa：定義ファイル名

抽出システム定義ファイル，抽出環境定義ファイル，又は送信環境定義ファイルの場合は，解析時に一時的に作成するワークファイルのファイル名（定義ファイル名_tmp）が出力されます。

bb...bb：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]定義ファイルに記述されている環境変数を確認して，修正してください。

KFRB00941-E

I/O error occurred，file = aa...aa.　　（Ｓ＋Ｃ）

定義を解析するためのファイル読み出しで入出力エラーが発生しました。

aa...aa：定義ファイル名

抽出システム定義ファイル，抽出環境定義ファイル，又は送信環境定義ファイルの場合は，解析時に一時的に作成するワークファイルのファイル名（定義ファイル名_tmp）が出力されます。

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]定義ファイルの内容を確認して，修正してください。

KFRB00942-E

Unable to open definition file，definition file = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｓ＋Ｃ）

定義ファイルをオープンできません。

aa...aa：定義ファイル名

抽出システム定義ファイル，抽出環境定義ファイル，又は送信環境定義ファイルの場合は，解析時に一時的に作成するワークファイルのファイル名（定義ファイル名_tmp）が出力されます。

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

エラー番号が0の場合には，パス名に誤りがあります。

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]定義ファイルの内容を確認して，修正してください。

KFRB00943-E

Record length exceeds the limit，file = aa...aa，line = bb...bb.　　（Ｓ＋Ｃ）

定義ファイルの記述情報のレコード長が80バイトを超えています。

aa...aa：定義ファイル名

抽出システム定義ファイル，抽出環境定義ファイル，又は送信環境定義ファイルの場合は，解析時に一時的に作成するワークファイルのファイル名（定義ファイル名_tmp）が出力されます。

bb...bb：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]定義ファイルの内容を確認して，修正してください。

KFRB00944-E

Variable name specified wrong，file = aa...aa，line = bb...bb.　　（Ｓ＋Ｃ）

指定した変数に，次に示す誤りがあります。

変数名の記述がありません。

変数名が誤っています。

aa...aa：定義ファイル名

抽出システム定義ファイル，抽出環境定義ファイル，又は送信環境定義ファイルの場合は，解析時に一時的に作成するワークファイルのファイル名（定義ファイル名_tmp）が出力されます。

bb...bb：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]定義ファイルの内容を確認して，修正してください。

KFRB00945-E

Unable to open definition file specified with include，file = aa...aa，line = bb...bb，definition file = cc...cc，errno = xx...xx.　　（Ｓ＋Ｃ）

includeで指定したファイルをオープンできません。

aa...aa：ファイル名

bb...bb：エラーが発生した行

cc...cc：定義ファイル名

抽出システム定義ファイル，抽出環境定義ファイル，又は送信環境定義ファイルの場合は，解析時に一時的に作成するワークファイルのファイル名（定義ファイル名_tmp）が出力されます。

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]定義ファイルの内容を確認して，修正してください。

KFRB00946-E

Definition aa...aa described wrong，file = bb...bb，line = cc...cc.　　（Ｓ＋Ｃ）

オペランドの引数に誤りがあります。

aa...aa：オペランド名

bb...bb：定義ファイル名

抽出システム定義ファイル，抽出環境定義ファイル，又は送信環境定義ファイルの場合は，解析時に一時的に作成するワークファイルのファイル名（定義ファイル名_tmp）が出力されます。

cc...cc：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]定義ファイルの内容を確認して，修正してください。

KFRB00947-E

Command aa...aa invalid.　　（Ｓ＋Ｃ）

コマンド名に誤りがあります。

aa...aa：コマンド名

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]定義ファイルの内容を確認して，修正してください。

KFRB00948-E

Operand name in aa...aa command invalid.　　（Ｓ＋Ｃ）

コマンド名に誤りがあります。

aa...aa：コマンド名

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]定義ファイルの内容を確認して，修正してください。

KFRB00949-E

Command argument invalid，command = aa...aa.　　（Ｓ＋Ｃ）

コマンドの引数に誤りがあります。

aa...aa：コマンド名

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]定義ファイルの内容を確認して，修正してください。

KFRB00950-E

Operand argument invalid，operand = aa...aa.　　（Ｓ＋Ｃ）

オペランドの引数に誤りがあります。

aa...aa：オペランド名

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]定義ファイルの内容を確認して，修正してください。

KFRB00951-E

Operand specified twice，command = aa...aa.　　（Ｓ＋Ｃ）

指定したオペランドが重複しています。

aa...aa：コマンド名

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]定義ファイルの内容を確認して，修正してください。

KFRB00955-E

Specified file size exceeds a size of Character special file, file name = aa...aa, file size = bb...bb, specified size = cc...cc.　　（Ｓ）

オペランドに指定したファイルサイズがキャラクタ型スペシャルファイルの実際のサイズを超えています。

aa...aa：ファイル名

bb...bb：キャラクタ型スペシャルファイルのサイズ

cc...cc：オペランドに指定したファイルサイズ

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]エラーとなったファイルについて，該当するオペランドの指定値を修正するか，キャラクタ型スペシャルファイルのサイズを変更した後，再実行してください。

KFRB00956-E

Operand name invalid, file = aa...a, operand = bb...b.　　（Ｌ）

指定したオペランド名は無効です。

aa...aa：定義ファイル名

bb...bb：オペランド名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)bb...bbに出力されているオペランドを削除した後，再実行してください。

KFRB00991-Q

Do you really want to terminate all processes (y or n)?　　（Ｓ）

反映側Datareplicatorのプロセスを停止するかどうかを応答してください。

「y」を応答：Datareplicatorのプロセス終了処理を開始します。

「y」以外を応答：Datareplicatorのプロセス終了処理をキャンセルします。

(Ｓ)応答を待ちます。

(Ｏ)反映側Datareplicatorのプロセスを終了する場合は「y」を入力してください。反映側Datareplicatorのプロセスの終了をキャンセルする場合は「n」を入力してください。

KFRB00992-I

hdsemergencystop command started.　　（Ｓ＋Ｌ）

hdsemergencystopコマンドを開始しました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB00993-E

Error occurred by the hdsemergencystop command, addinfo[aa...aa, bb...bb]　　（Ｓ＋Ｌ）

hdsemergencystopコマンドでエラーが発生しました。

aa...aa：関数名（内部情報）

bb...bb：エラー番号（内部情報）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)hdsemergencystopコマンドを再実行してください。hdsemergencystopコマンドを数回実行してもエラーとなる場合は，OSがコマンドを受け付けられない状態となっていますので，OSを再起動してください。

KFRB00994-I

hdsemergencystop command ended.　　（Ｓ＋Ｌ）

hdsemergencystopコマンドが終了しました。

(Ｓ)処理を終了します。

KFRB01000-E

<extract definition> expansion error or <reflect definition> parsing error, file name = aa...aa.　　（Ｃ）

抽出定義の展開又は反映定義の解析に失敗しました。ファイル名 = aa...aa

Information:line no = xx...xx

aa...aa：反映定義ファイルの絶対パス名

xx...xx：エラーが発生した行番号

エラーが発生したformat文，load文，またはgroup文の先頭の行番号，または，エラーが発生した字句の行番行を出力します。

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)このメッセージの直前に出力されているエラーメッセージに従って対処し，反映処理を再起動してください。

直前にエラーメッセージが出力されていない場合は，エラーが発生した行番号の定義内容を見直し，反映処理を再起動してください。

注

「Information」はエラー情報ファイルだけ出力します。

KFRB01001-E

Information for update queue file is not <extract definition>.　　（Ｃ）

反映情報キューファイルから読み込んだ情報は抽出定義ではありません。

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)内部エラーです。保守員に連絡してください。

KFRB01002-E

Insufficient shared memory for parse, size = aa...aa.　　（Ｃ）

定義解析結果格納用の共用メモリ不足が発生しました。必要領域サイズ = aa...aa

aa...aa：必要領域サイズ

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)反映環境定義のdefshmsizeオペランドの設定値を大きくした後，反映処理を再起動してください。

KFRB01003-E

<extract definition> could not convert to target database language.　　（Ｃ）

抽出定義を反映側DBの文字コードに変換できません。

抽出定義をサーバマシン上の文字コードに変換できません。

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)文字コード環境の設定が正しいかどうかを確認してください。

KFRB01004-E

<reflect definition> file not specified.　　（Ｃ）

反映定義ファイルが指定されていません。

反映定義ファイルが指定されていません。反映環境定義のdefmergeオペランドの指定がfalseの場合，reffileオペランドの指定は省略できません。

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)反映定義ファイルを作成して，reffileオペランドに反映定義ファイルの所在を指定してください。

KFRB01005-E

<load statement> not specified in <reflect definition> file.　　（Ｃ）

反映定義ファイル内にload文の指定がありません。

反映定義ファイル内にload文の指定がありません。defmergeオペランドの指定がfalseの場合，少なくとも一つはload文の指定が必要です。

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)反映定義ファイル内にload文の指定を追加してください。

KFRB01100-E

<extracted data name> in <format clause> in <format statement> is invalid，<extracted data name> = aa...aa，reason = bb...bb.　　（Ｃ）

format文のformat句に指定した更新情報名が不正です。更新情報名 = aa...aa，理由コード = bb...bb

aa...aa：更新情報名

実際に指定されている名称が8バイトを超える場合，8バイト目までを出力します。

bb...bb：理由コード

length over：更新情報名称長が8バイトを超えている。

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)正しい更新情報名に変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01101-E

<extracted data name> in <format clause> in <format statement> is duplicate，<extracted data name> = aa...aa.　　（Ｃ）

format文のformat句に指定した更新情報名が重複しています。更新情報名 = aa...aa.

aa...aa：更新情報名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)更新情報名の重複を取り除いた後，反映処理を再起動してください。

KFRB01102-E

<extracted data name> aa...aa in <format clause> in <format statement> is not specified in <extract definition>.　　（Ｃ）

format文のformat句に指定した更新情報名aa...aaは抽出定義内で定義されていません。

aa...aa：更新情報名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)抽出定義内で定義されている更新情報名に変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01103-E

<field name> in <name clause> in <format statement> is invalid，<extracted

data name> = aa...aa，<field name> = bb...bb，reason = cc...cc.　　（Ｃ）

format文のname句に指定したフィールド名が不正です。更新情報名 = aa...aa，フィールド名 = bb...bb，理由コード = cc...cc

aa...aa：更新情報名

bb...bb：フィールド名

実際に指定されている名称が30バイトを超える場合，30バイト目までを出力します。

cc...cc：理由コード

length over：更新情報名称長が8バイトを超えている。

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)正しいフィールド名に変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01104-E

<field name> in <name clause> in <format statement> is duplicate，<extracted data name> = aa...aa，<field name> = bb...bb.　　（Ｃ）

format文のname句に指定したフィールド名が重複しています。更新情報名 = aa...aa，フィールド名 = bb...bb.

aa...aa：更新情報名

bb...bb：フィールド名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)フィールド名の重複を取り除いた後，反映処理を再起動してください。

KFRB01105-E

<field name> in <name clause> in <format statement> exceeds maximum value，<extracted data name> = aa...aa.　　（Ｃ）

format文のname句に指定したフィールド名の数が最大数を超えました。更新情報名 = aa...aa

aa...aa：更新情報名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)フィールド名の数を減らした後，反映処理を再起動してください。

KFRB01106-E

Number of <extracted data> fields is not equal to number of <name clause>，<extracted data name> = aa...aa.　　（Ｃ）

更新情報のフィールド数とname句の数が一致しません。更新情報名 = aa...aa

aa...aa：更新情報名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)更新情報のフィールド数とname句の数（const句を指定したname句は除く）を一致させた後，反映処理を再起動してください。なお，name句に指定するフィールド名称が不正な場合にも，このメッセージが出力される場合があります。更新情報のフィールド数とname句の数が一致している場合は，name句に指定したフィールド名称が正しいかどうか確認してください。

KFRB01107-E

Initial value in <const clause> in <format statement> is invalid，<extracted data name> = aa...aa，<field name> = bb...bb，reason = cc...cc.　　（Ｃ）

format文のconst句に指定した初期値が不正です。更新情報名 = aa...aa，フィールド名 = bb...bb，理由コード = cc...cc

aa...aa：更新情報名

bb...bb：フィールド名

cc...cc：理由コード

length over：長さが上限を超えている。

invalid constant：初期値として指定できる定数以外を指定している。

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)初期値を正しく修正した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01108-E

Number of <format statement> exceeds maximum value.　　（Ｃ）

反映定義ファイル内に指定したformat文の数が最大数を超えました。

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)反映定義ファイル内のformat文の指定数が指定最大数以下になるように削除してください。

KFRB01109-E

<column data UOC identifier> in <by clause> in <format statement> is invalid，<extracted data name> = aa...aa，<field name> = bb...bb.　　（Ｃ）

format文のby句に指定した列データ編集UOC識別子が不正です。更新情報名 = aa...aa，フィールド名 = bb...bb

aa...aa：更新情報名

bb...bb：フィールド名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)正しい列データ編集UOC識別子に変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01110-E

<nocodecnv> is specified for field that is mapping key column.　　（Ｃ）

マッピングキーに対応するフィールドに対して，nocodecnvオプションが指定されています。

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)nocodecnvオプションの指定対象を確認・変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01111-E

Column data UOC is specified for field that is aa...aa type extraction column，<extracted data name> = bb...bb，<field name> = cc...cc.　　（Ｃ）

aa...aa型の抽出列データタイプに対応するフィールドに対して，列データ編集UOCが指定されています。更新情報名 = bb...bb，フィールド名 = cc...cc

aa...aa：データ型名

BLOB：BLOB型

BINARY：BINARY型

bb...bb：更新情報名

cc...cc：フィールド名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)列データ編集UOCの指定対象を確認・変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01112-E

Column data UOC is specified for field that is mapping key column，<extracted data name> = aa...aa，<field name> = bb...bb.　　（Ｃ）

マッピングキーに対応するフィールドに対して，列データ編集UOCが指定されています。更新情報名 = aa...aa，フィールド名 = bb...bb

aa...aa：更新情報名

bb...bb：フィールド名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)列データ編集UOCの指定対象を確認・変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01113-E

<nocodecnv> is specified for field that is not character column，<extracted data name> = aa...aa，<field name> = bb...bb.　　（Ｃ）

文字列属性でない列に対応するフィールドに対して，nocodecnvオプションが指定されています。更新情報名 = aa...aa，フィールド名 = bb...bb

aa...aa：更新情報名

bb...bb：フィールド名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)nocodecnvオプションの指定対象を確認・変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01114-E

Column data UOC is specified for field that is Abstract Data Type extraction column.　　（Ｃ）

抽象データ型抽出列データタイプに対応するフィールドに対して，列データ編集UOCが指定されています。

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)列データ編集UOCの指定対象を確認・変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01115-E

Unknown Abstract Data Type found，<type name> ＝ aa...aa.　　（Ｃ）

未サポートの抽象データ型に対する抽出定義を検知しました。抽象データ型名 ＝ aa...aa.

aa...aa：抽象データ型名

(Ｓ)終了処理を開始します。

(Ｏ)Datareplicatorでサポートしている抽象データ型かどうかを，「1.4.2　抽象データ型を使った表のデータ連動」を参照して確認してください。

Datareplicatorでサポートしていない抽象データ型の場合：

ディクショナリ表を検索して，未サポートの抽象データ型の列を特定します。列を特定したら，抽出定義から該当する列を削除し，抽出側Datareplicator及び反映側Datareplicatorを初期化してください。

ディクショナリ表の検索方法についてはマニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

Datareplicatorでサポートしている抽象データ型の場合：

HiRDB及びDatareplicatorのバージョンを，該当する抽象データ型がサポートされているバージョンにバージョンアップしてください。バージョンアップの注意事項については，リリースノートを確認してください。

KFRB01200-E

<field name> in <load clause> in <load statement> is invalid，<extracted data name> = aa...aa，<field name> = bb...bb，reason = cc...cc.　　（Ｃ）

load文のload句に指定したフィールド名が不正です。更新情報名 = aa...aa，フィールド名 = bb...bb，理由コード = cc...cc

aa...aa：更新情報名

bb...bb：フィールド名

実際に指定されている名称が30バイトを超える場合，30バイト目までを出力します。

cc...cc：理由コード

length over：長さが30バイトを超えている。

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)正しいフィールド名に変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01201-E

<field name> aa...aa in <load clause> in <load statement> is not specified in <format statement>，<extracted data name> = bb...bb.　　（Ｃ）

load文のload句に指定したフィールド名aa...aaはformat文で定義されていません。更新情報名 = bb...bb

aa...aa：フィールド名

bb...bb：更新情報名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)format文で定義されているフィールド名に変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01202-E

<field name> in <load clause> in <load statement> exceeds maximum value，<extracted data name> = aa...aa.　　（Ｃ）

load文のload句に指定したフィールド名の数が最大数を超えました。更新情報名 = aa...aa

aa...aa：更新情報名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)フィールド名の数を減らした後，反映処理を再起動してください。

KFRB01203-E

Number of <field name> in <load clause> in <load statement> is not equal to <reflect table> columns，<extracted data name> = aa...aa.　　（Ｃ）

load文のload句に指定したフィールド名の数と反映表の列数が一致しません。更新情報名 = aa...aa

aa...aa：更新情報名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)フィールド名の数と反映表の列数を一致させた後，反映処理を再起動してください。

KFRB01204-E

<extracted data name> in <from clause> in <load statement> is invalid，<extracted data name> = aa...aa，reason = bb...bb.　　（Ｃ）

load文のfrom句に指定した更新情報名が不正です。更新情報名 = aa...aa，理由コード = bb...bb

aa...aa：更新情報名

実際に指定されている名称が8バイトを超える場合，8バイト目までを出力します。

bb...bb：理由コード

length over：長さが8バイトを超えている。

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)正しい更新情報名に変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01205-E

<extracted data name> aa...aa in <from clause> in <load statement> is not specified in <extract definition>.　　（Ｃ）

load文のfrom句に指定した更新情報名aa...aaは抽出定義内で定義されていません。

aa...aa：更新情報名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)抽出定義内で定義されている更新情報名に変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01206-E

<reflect table> existence check failed，<table name> = aa...aa.　　（Ｃ）

反映対象の表の存在チェックに失敗しました。表名 = aa...aa.

詳細情報

aa...aa：表名

詳細情報：エラーが発生した理由を示すHiRDBのメッセージが出力されます。

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)詳細情報に出力しているSQLコードを参照して，エラー要因を排除してください。

KFRB01207-E

<table name> in <to clause> in <load statement> is not real table，<table name> = aa...aa.　　（Ｃ）

load文のto句に指定した表名は実表ではありません。表名 = aa...aa.

aa...aa：表名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)実表に変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01208-E

<authorization identifier> in <to clause> in <load statement> is invalid，<extracted data name> = aa...aa，reason = bb...bb.　　（Ｃ）

load文のto句に指定した認可識別子が不正です。更新情報名 = aa...aa，理由コード = bb...bb

aa...aa：更新情報名

bb...bb：理由コード

length over：長さが30バイトを超えている。

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)正しい認可識別子に変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01209-E

<table identifier> in <to clause> in <load statement> is invalid，<extracted data name> = aa...aa，reason = bb...bb.　　（Ｃ）

load文のto句に指定した表識別子が不正です。更新情報名 = aa...aa，理由コード = bb...bb

aa...aa：更新情報名

bb...bb：理由コード

length over：長さが28バイトを超えている。

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)正しい表識別子に変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01210-E

<uoc name> in <by clause> in <load statement> is invalid，<extracted data name> = aa...aa，reason = bb...bb.　　　（Ｃ）

load文のby句に指定したuoc名が不正です。更新情報名 = aa...aa，理由コード = bb...bb

aa...aa：更新情報名

bb...bb：理由コード

length over：長さが64バイトを超えている。

invalid name：アポストロフィ（’）で囲まれた絶対パスの形式になっていない。

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)正しいUOC名に変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01211-E

Not specified all <mapping key> field in <load clause> in <load statement>，<extracted data name> = aa...aa.　　（Ｃ）

load文のload句にマッピングキーに該当するすべてのフィールドが指定されていません。更新情報名 = aa...aa

aa...aa：更新情報名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)マッピングキーに該当するフィールドを追加した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01212-E

Duplicate <mapping key> field in <load clause> in <load statement>，<extracted data name> = aa...aa，<field name> = bb...bb.　　（Ｃ）

load文のload句にマッピングキーに該当するフィールドが重複して指定されています。更新情報名 = aa...aa，フィールド名 = bb...bb

aa...aa：更新情報名

bb...bb：フィールド名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)マッピングキーに該当するフィールドの重複を排除した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01213-E

Number of <load statement> exceeds maximum value.　　（Ｃ）

反映定義ファイル内に指定したload文の数が最大数を超えました。

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)反映定義ファイル内のload文の指定数が暗黙的な反映対象の表（load文の明示的な指定がなく，抽出対象の表の名称が仮定された反映対象の表）の数を含めて指定最大数以下になるように削除してください。

KFRB01214-E

Unable to specified <constant field>，<extracted data name> = aa...aa，<field name> = bb...bb.　　（Ｃ）

定数フィールドは指定できません。

UOCを使うときは，load句に定数フィールドは指定できません。更新情報名 = aa...aa，フィールド名 = bb...bb

aa...aa：更新情報名

bb...bb：フィールド名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)load句に指定した定数フィールドを取り除いた後，反映処理を再起動してください。

KFRB01215-E

Unable to reflect multi-value column reflect to timestamp table，extract data name ＝ aa...aa，field no ＝ bb...bb.　　（Ｃ）

繰返し列を時系列情報表に反映することはできません。更新情報名 = aa...aa, フィールド番号 = bb...bb

aa...aa：更新情報名

bb...bb：load句に指定したフィールド名称の順序番号（繰返し列のフィールドが複数指定されていても出力するのは一つだけです）

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)load句に指定した繰返し列に対応するフィールド名称を削除するか，to句に指定したtimestampを削除した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01216-E

Failed to get information of unique check of mapping key，SQLCODE ＝ aa... aa.　　（Ｃ）

マッピングキー列のユニークチェックに使用する情報の取得に失敗しました。

aa...aa：SQLCODE

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)詳細情報を参照してエラーの原因を取り除いた後，反映処理を再起動してください。

KFRB01217-E

Mapping key column does not satisfy condition of unique check, table name ＝ aa...aa, code ＝ bb...bb.　　（Ｃ）

マッピングキー列がユニークチェックの条件を満たしていません。

aa...aa：反映対象表名

bb...bb：要因コード

UNIQUE：反映対象表に，ユニークチェックの条件を満たすインデクスが定義されていません。

NOT NULL：ユニークチェックの条件を満たすインデクスの構成列に，NOT NULL属性ではない列が含まれています。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)マッピングキーに対応する列に間違いがないか見直しを行い，間違いがある場合は定義を修正してください。指定に間違いがない場合は，要因コードに従い処置してください。処置ができない場合は，反映環境定義のmapping_key_check又は反映定義のチェック句の指定値を変更した後，反映処理を再実行してください。

UNIQUE

反映対象表に，ユニークチェックの条件を満たすインデクスを定義してください。

NOT NULL

ユニークチェックの条件を満たすインデクスの構成列を，NOT NULL属性にしてください。

KFRB01218-E

Combination of definition value aa...aa in bb...bb and cc...cc in dd...dd is illegal.　　（Ｃ）

反映側Datareplicator稼働中の表単位排他取得機能で，使用できないオペランド又は定義句の組み合わせを検知しました。

aa...aa：オペランド名又は定義句

bb...bb：ファイル名

REFLECT ENVIRONMENT FILE：反映環境定義

REFLECT DEFINITION FILE：反映定義

cc...cc：オペランド名又は定義句

dd...dd：ファイル名

REFLECT DEFINITION FILE：反映定義

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーとなったオペランド又は定義句の値を修正した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01300-E

<group name> in <group clause> in <group statement> is invalid，<group name> = aa...aa，reason = bb...bb.　　（Ｃ）

group文のgroup句に指定したグループ名が不正です。グループ名 = aa...aa，理由コード = bb...bb

aa...aa：グループ名

実際に指定されている名称が8バイトを超える場合，8バイト目までを出力します。

bb...bb：理由コード

length over：長さが8バイトを超えている。

invalid name：以下の名称が使われている。

trngroup

othergrp

uocxxx※

注※

xxxは3けたの符号なし整数を表します。

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)正しいグループ名に変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01301-E

<group name> in <group clause> in <group statement> is duplicate，<group name> = aa...aa.　　（Ｃ）

group文のgroup句に指定したグループ名が重複しています。グループ名 = aa...aa.

aa...aa：グループ名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)グループ名の重複を取り除いた後，反映処理を再起動してください。

KFRB01302-E

<authorization identifier> in <by clause> in <group statement> is invalid，<group name> = aa...aa，<authorization identifier> = bb...bb，reason = cc...cc.　　（Ｃ）

group文のby句に指定した認可識別子が不正です。グループ名 = aa...aa，認可識別子 = bb...bb，理由コード = cc...cc

aa...aa：グループ名

bb...bb：認可識別子

実際に指定されている名称が30バイトを超える場合，30バイト目までを出力します。

cc...cc：理由コード

length over：長さが30バイトを超えている。

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)正しい認可識別子に変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01303-E

<table identifier> in <by clause> in <group statement> is invalid，<group name> = aa...aa，< table identifier> = bb...bb，reason = cc...cc.　　（Ｃ）

group文のby句に指定した表識別子が不正です。グループ名 = aa...aa，表識別子 = bb...bb，理由コード = cc...cc

aa...aa：グループ名

bb...bb：表識別子

実際に指定されている名称が30バイトを超える場合，30バイト目までを出力します。

cc...cc：理由コード

length over：長さが30バイトを超えている。

multiple table：キーレンジ分割又はハッシュ分割の指定があるにもかかわらず表識別子が複数指定されている。

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)正しい表識別子に変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01304-E

<table name> in <by clause> in <group statement> is not <reflect table>，<table name> = aa...aa.　　（Ｃ）

group文のby句に指定した表名は反映対象の表ではありません。表名 = aa...aa.

aa...aa：表名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)反映対象の表に変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01305-E

<group name> in <group clause> in <group statement> exceeds maximum value.　　（Ｃ）

group文のgroup句に指定したグループ名の数が最大数を超えました。

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)グループ名の数を減らした後，反映処理を再起動してください。

KFRB01306-E

<table name> in <by clause> in <group statement> is duplicate，<table name> = aa...aa.　　（Ｃ）

group文のby句に指定した表名が重複しています。表名 = aa...aa.

aa...aa：表名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)表名の重複を取り除いた後，反映処理を再起動してください。

KFRB01307-E

Column is not mapping key in <having clause> or <hash-divide key>，<group name> = aa...aa，<column name> = bb...bb.　　（Ｃ）

group文のhaving句に指定した列名又はハッシュの分割キー列がマッピングキーではありません。グループ名 = aa...aa，列名 = bb...bb.

aa...aa：グループ名

bb...bb：列名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)条件文の列にマッピングキーを指定した後，反映処理を再起動してください。ハッシュ分割のときは，マッピングキーとハッシュ分割キーを一致させてから，反映処理を再起動してください。

KFRB01308-E

Column name is not exist in <having clause>，<group name> = aa...aa，<column name> = bb...bb.　　（Ｃ）

group文のhaving句に存在しない列が指定されました。グループ名 = aa...aa，列名 = bb...bb.

aa...aa：グループ名

bb...bb：列名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)条件文に表が持つ列の名称を指定した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01309-E

Column type and constant type is not matched in <having clause>，<group name> = aa...aa，<column name> = bb...bb.　　（Ｃ）

group文のhaving句で指定した列と定数のデータ型の対応がとれません。グループ名 = aa...aa，列名 = bb...bb.

aa...aa：グループ名

bb...bb：列名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)条件文を変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01310-E

Number of key range overflow in <group clause>，<group name> = aa...aa.　　（Ｃ）

group文に指定されたキーレンジが最大数を超えました。グループ名 = aa...aa.

aa...aa：反映グループ名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)グループ名のキーレンジ数を上限以下とした後，反映処理を再起動してください。

KFRB01311-E

Number of range condition overflow in <having clause>，<group name> = aa...aa.　　（Ｃ）

group文のhaving句に指定された条件文が最大数を超えました。グループ名 = aa...aa.

aa...aa：反映グループ名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)キーレンジの条件文数を上限以下とした後，反映処理を再起動してください。

KFRB01312-E

Decimal data overflow in <having clause>，<group name> = aa...aa，<decimal data> = bb...bb.　　（Ｃ）

group文のhaving句に指定した10進データがオーバフローしました。グループ名 = aa...aa，10進データ値 = bb...bb.

aa...aa：グループ名

bb...bb：10進データ値

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)条件文に指定した10進データを変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01313-E

Invalid data format in <having clause>，<group name> = aa...aa，<constant data> = bb...bb.　　（Ｃ）

group文のhaving句に指定した定数の値が不正です。グループ名 = aa...aa，定数値 = bb...bb.

aa...aa：グループ名

bb...bb：定数値

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)条件文に指定した定数を変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01314-E

Invalid date format in <having clause>，<group name> = aa...aa，<date data> = bb...bb.　　（Ｃ）

group文のhaving句で指定した外部形式の日付データが不正です。グループ名 = aa...aa，日付データ = bb...bb.

aa...aa：グループ名

bb...bb：日付データ

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)条件文の日付データを変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01315-E

Invalid time format in <having clause>，<group name> = aa...aa，<time data> = bb...bb.　　（Ｃ）

group文のhaving句で指定した外部形式の時間データが不正です。グループ名 = aa...aa，時間データ = bb...bb.

aa...aa：グループ名

bb...bb：時間データ

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)条件文の時間データを変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01316-E

Invalid FES name in <in clause>，<group name> = aa...aa，<FES name> = bb...bb，error info = cc...cc，reason = dd...dd.　　（Ｃ）

group文のin句で反映先FESの指定が不正です。反映グループ名 = aa...aa，反映先FES = bb...bb，エラー情報 = cc...cc，理由コード = dd...dd

aa...aa：反映グループ名

bb...bb：反映先FESのサーバ名

最大128バイト目までを出力します。

cc...cc：エラーとなった個所

host name：反映先FESのホスト名

server name：反映先FESのサーバ識別子

port number：反映先FESのポート番号

dd...dd：理由コード

length over：長さが最大長を超えている。

invalid name：アポストロフィ（’）で囲まれた形式になっていない。

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)反映先FESのサーバ名を変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01317-E

Invalid FES number in <in clause>，<group name> = aa...aa，<FES number> ＝ bb...bb.　　（Ｃ）

group文のin句で指定された反映先FES数が不正です。グループ名 = aa...aa，反映先FES数 ＝ bb...bb.

aa...aa：グループ名

bb...bb：反映先FES数

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)反映先FESの指定数を変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01318-E

Not exist hash function library，library name ＝ aa...aa.　　（Ｃ）

ハッシュ関数ライブラリが存在しません。ライブラリ名 ＝ aa...aa.

aa...aa：ライブラリ名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)HiRDBのハッシュ関数ライブラリをインストールした後，反映処理を再起動してください。

KFRB01319-E

Failed to load hash function library，library name ＝ aa...aa，errno ＝ bb...bb.　　（Ｃ）

ハッシュ関数ライブラリのロードに失敗しました。ライブラリ名 ＝ aa...aa，エラー番号 ＝ bb...bb.

aa...aa：ライブラリ名

bb...bb：エラー番号

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)エラー番号をerrno.h又は使用しているOSのマニュアルを参照して，エラーの原因を取り除いた後，反映処理を再起動してください。

KFRB01320-E

Table is not hash-divided in <group clause>，<table name> ＝ aa...aa.　　（Ｃ）

group文で指定された表はハッシュ分割されていません。表名 ＝ aa...aa.

aa...aa：表名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)反映先の表定義を変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01321-E

Not support hash function in <group clause>，<table name> ＝ aa...aa.　　（Ｃ）

group文で指定された表のハッシュ分割に対応していません。表名 ＝ aa...aa.

aa...aa：表名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)反映先の表定義を変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01322-E

Failed to get hash-divided table information ，<table name> ＝ aa...aa.　　（Ｃ）

ハッシュ分割表の情報取得に失敗しました。表名 ＝ aa...aa.

aa...aa：表名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)エラーファイルに出力した詳細情報を参照してエラーの原因を取り除いた後，反映処理を再起動してください。

KFRB01323-E

Hash key column type mapping error，<group name> = aa...aa，<table name> = bb...bb，<column name> ＝ cc...cc.　　（Ｃ）

ハッシュキー列のデータ型が抽出側と一致していません。反映グループ名 = aa...aa，表名 = bb...bb，列名 ＝ cc...cc.

aa...aa：反映グループ名

bb...bb：表名

cc...cc：列名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)反映先の表定義を変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01324-E

Invalid divide number in <divide clause>，<group name> = aa...aa，<divide number> ＝ bb...bb.　　（Ｃ）

group文のdivide句で指定された分割数が不正です。反映グループ名 = aa...aa，分割数 ＝ bb...bb.

aa...aa：反映グループ名

bb...bb：分割数

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)ハッシュの分割数を変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01325-E

Decimal data overflow in <divide clause>，<group name> = aa...aa，<decimal data> ＝ bb...bb.　　（Ｃ）

group文のdivide句に指定された10進データ値がオーバフローしました。反映グループ名 = aa...aa，10進データ値 ＝ bb...bb.

aa...aa：反映グループ名

bb...bb：10進データ値

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)ハッシュの分割数を変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01326-E

<rdarea name> in <rdarea_list clause> in <group statement> is invalid，<group name> = aa...aa，<rdarea name> = bb...bb，reason = cc...cc.　　（Ｃ）

group文のハッシュ分割定義で指定したRDエリア名が不正です。反映グループ名 = aa...aa，RDエリア名 = bb...bb，理由コード = cc...cc

aa...aa：反映グループ名

bb...bb：RDエリア名

実際に指定されている名称が30バイトを超える場合，30バイト目までを出力します。

cc...cc：理由コード

length over：長さが30バイトを超えている。

(Ｓ)反映処理を中止します。

(Ｏ)正しいRDエリア名に変更した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01327-E

<rdarea name> in <rdarea_list clause> in <group statement> is duplicate，<group name> = aa...aa，<rdarea name> = bb...bb.　　（Ｃ）

group文のハッシュ分割定義で指定したRDエリア名が重複しています。反映グループ名 = aa...aa，RDエリア名 = bb...bb.

aa...aa：反映グループ名

bb...bb：RDエリア名

(Ｓ)反映処理を中止します。

(Ｏ)RDエリア名の重複を取り除いた後，反映処理を再起動してください。

KFRB01328-E

FES，which includes RDareas and not，coexist error in <hash_fes_clause>，<table name> = aa...aa.　　（Ｃ）

group文のハッシュ分割定義でRDエリア指定のあるFES指定とRDエリア指定のないFES指定が混在しています。表名 = aa...aa.

aa...aa：表名

(Ｓ)反映処理を中止します。

(Ｏ)RDエリア名の指定有無の混在を修正した後，反映処理を再起動してください。

KFRB01329-E

Invalid timestamp format in <having clause>，<group name> = aa...aa，<timestamp data> ＝ bb...bb.　　（Ｃ）

group文のhaving句で指定された外部形式の時刻印データが不正です。反映グループ名 = aa...aa，時刻印データ = bb...bb.

aa...aa：反映グループ名

bb...bb：時刻印データ

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)条件文の時刻印データを変更した後，反映処理を再実行してください。

KFRB01332-E

Invalid "other" in <group statement>，<group name> = aa...aa.　　（Ｃ）

group文のotherの指定が不正です。グループ名＝aa...aa.

aa...aa：反映グループ名

(Ｓ)反映処理を中断します。

(Ｏ)otherを指定する場合，以下の条件に従い定義を修正した後，再実行してください。

［キーレンジ単位分割方式の場合］

group文内の最後の分割条件にotherを１つだけ指定する。

［ハッシュ分割方式の場合］

group文内の最後の反映先FES指定にRDエリア名としてotherを１つだけ指定する。

KFRB01401-E

Dual file definition has a mistake，file ＝ aa...aa，line ＝ bb...bb，code ＝ cc...cc.　　（Ｃ＋Ｓ＋Ｌ）

二重化定義の記述に誤りがあります。ファイル = aa...aa, 行番号 = bb...bb, 詳細コード = cc...cc

aa...aa：二重化定義ファイル名

bb...bb：行番号

cc...cc：要因コード

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)二重化定義の誤りを修正した後，システムを再起動してください。要因コードについては「10.4要因コード一覧」を参照してください。

KFRB01402-E

Unable to use dual file function，code ＝ aa...aa，info ＝ bb...bb.　　（Ｃ＋Ｓ＋Ｌ）

エラーが発生したため、ファイル二重化機能を使用することができません。詳細コード = aa...aa, 詳細情報 = bb...bb

aa...aa：要因コード

bb...bb：詳細情報

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)要因コードに基づいてエラーの原因を取り除いた後，システムを再起動してください。要因コードについては「10.4要因コード一覧」を参照してください。

KFRB01403-E

Operand combination error，definition file ＝ aa...aa，operand ＝ bb...bb，definition file ＝ cc...cc，operand = dd...dd.　　（Ｃ）

オペランドの組み合わせが不正です。

aa...aa：定義ファイル名

bb...bb：オペランド名

cc...cc：定義ファイル名

dd...dd：オペランド名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)オペランドの組み合わせを確認し修正した後，コマンドを再実行してください。

KFRB02001-E

Invalid data of reflect status file.　　（Ｃ）

反映ステータスファイルの内容が不正です。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)hdsstart -iコマンドで再実行してください。

KFRB02002-E

Socket connection error，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

ソケットの確立に失敗しました。エラー番号 = xx...xx.

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB02003-E

Port check error，code = yy，zz...zz.　　（Ｃ）

ポートチェックでエラーを検知しました。詳細コード = yy，zz...zz.

yy：詳細コード

zz...zz：詳細コードごとの情報（yyが3，4，5，7，11，12，13，14，15のときだけ，zz...zzが出力されます）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)抽出側システムと反映側システムの接続に関する整合性チェックでエラーを検知しました。次に示す表に従って対策してください。

詳細

コード

意　味

対　策

1

反映側Datareplicatorで出力している場合Datarepicator，又はXDM/DS以外のプログラムが反映システム定義のhdsserviceオペランドに指定したポート番号に接続しようとしています。

hdsserviceオペランドに指定したポート番号を使用しているプログラムがないか確認し，ほかのプログラムと重複しないポート番号にしてください。

抽出側Datareplicatorで出力している場合

次の原因が考えられます。

(1)反映システム定義のhdsserviceオペランドに指定したポート番号と送信環境定義のhdeserviceオペランドで指定したポート番号が一致していません。

(2)反映側システムの受信プロセスが生成されていません。

(1)反映システム定義のhdsserviceオペランドで指定したポート番号と送信環境定義のhdeserviceオペランドで指定したポート番号を一致させてください。

(2)反映側Datareplicatorが出力するKFRB00019-Eに表示されるエラー番号を参照して対処してください。

2

抽出側システムと反映側システムの間の接続に互換性がありません。次の原因が考えられます。

抽出側DBがXDM/RD E2の場合に，TIME型又はINTERVAL HOUR TO SECOND型で小数部を指定した列がある。

抽出側システムと反映側システムのバージョンをチェックして，正しい組み合わせで接続し直してください。

3

反映側Datareplicatorの反映システム定義に指定されていないデータ連動識別子が指定されています。

抽出側システムに指定したデータ連動識別子を反映システム定義に追加した後，接続し直してください。

4

反映側Datareplicatorの反映システム定義に指定されている反映側Datareplicator識別子と抽出側システムで指定されている反映側Datareplicator識別子が一致していません。

抽出側システムに指定した反映側Datareplicator識別子を修正した後，接続し直してください。

5

前回，送信した更新情報の続きではない更新情報を受信しました。次の原因が考えられます。

(1)抽出側Datareplicatorを初期化し，反映側Datareplicatorを初期化していない。

(2)同じ反映側Datareplicator識別子，及びデータ連動識別子を指定した別の抽出側Datareplicatorから接続しようとした。

(1)反映側Datareplicatorを初期化した後，送信処理を起動してください。

(2)抽出側Datareplicatorの接続先が正しいか確認してください。

6

抽出側DBが，反映側Datareplicatorの対象外のDBです。

抽出側システムの保守員に連絡してください。

7

反映側Datareplicatorでの受信バッファが確保できません。

zz...zzに確保しようとした受信バッファのサイズを出力します。

受信バッファは，抽出側Datareplicatorの更新情報編集バッファのサイズで確保します。

抽出システム定義のsendcontrolオペランドを省略，又はnodemstを指定している場合

送信環境定義のeditbufsizeオペランドを小さくし，抽出側Datareplicatorを再起動してください。

オペランドにsendmstを指定している場合

抽出システム定義のsmt_editbufsizeオペランドを小さくし，抽出側Datareplicatorを再起動してください。

8

サポートされていない文字コードで送信しようとしています。

抽出側システムの保守員に連絡してください。

9

サポートされていない送信データ圧縮方式が指定されています。

抽出側システムの保守員に連絡してください。

10

サポートされていない更新情報形式で送信しようとしています。

抽出側システムの保守員に連絡してください。

11

抽出側システムの各バックエンドサーバに対応するデータ連動識別子が重複しています。zz...zzに重複したデータ連動識別子を出力します。

抽出環境定義の個別定義部で指定するdsidオペランドについて，同一の反映先に接続する抽出側システムのバックエンドサーバ間で一意なデータ連動識別子を指定した後，抽出側および反映側Datareplicatorを初期開始してください。

12

開始処理中に反映ステータスファイルのI/Oエラーが発生しました。

ファイルの障害を取り除いた後，反映側 Datareplicatorを再起動してください。

13

開始処理中にセマフォロック，又はアンロックエラーが発生しました。

セマフォの障害を取り除いた後，反映側 Datareplicatorを再起動してください。

14

開始処理中に反映情報キューファイルのI/Oエラーが発生しました。

ファイルの障害を取り除いた後，反映側 Datareplicatorを再起動してください。

15

抽出側システムの更新情報バッファのサイズが前回のサイズと異なるため，処理を続行できません。

更新情報バッファサイズを元に戻した後，接続し直してください。

16

受信したデータがポートチェック情報ではありません。

反映環境定義のhdsserviceオペランドに指定したサービスに対して，不正に通信をしているアプリケーションがないか確認してください。

17

DB種別が前回のDB種別と異なっているため処理を続行できません。

抽出側システムの保守員に連絡してください。

18

文字コードの組み合わせが不正です。

反映システム定義のdblocaleオペランド，及び抽出システム定義のdblocaleオペランドの設定が正しいかどうかを確認してください。

19

更新情報入力用のデータ連動識別子に対して，更新情報が送信されました。

反映環境定義ファイルのujcodekindオペランドの設定をrcvにしてください。

20

Datareplicator Extension固有のdbkindオペランドに指定した反映対象のDBMSが正しくありません。

Datareplicator Extension固有のdbkindオペランドを正しい指定に変更し，再実行してください。

メインフレームのDBとOracle又はSQLServerをデータ連動する場合，必要となる関連プログラム※がインストールされていません。

必要となる関連プログラム※をインストールして，再実行してください。SAMファイルを使って連動している場合は，関連プログラムをインストールしSAMファイルを再作成した後に，再実行してください。

21

HiRDB Datareplicator Extensionをインストールしていません。

HiRDB Datareplicator Extensionをインストールした後，再実行してください。

22

他社DB接続ライセンスの有効期限を過ぎています。

システム管理者に連絡してください。

23

ライセンスファイルが壊れています。

HiRDB Datareplicator Extensionを再インストールしてください。

24

繰返し列に対応していない抽出側システムからの接続要求がありました。

抽出側システムを繰返し列に対応したバージョンのDatareplicatorにしてください。

又は，抽出定義から繰返し列を除いてください。

25

抽出システム定義と反映システム定義のdblocaleオペランドが一致しません。

抽出システム定義と反映システム定義のdblocaleオペランドに同じ文字コード体系を指定した後，再実行してください。

26

反映システム定義にsyncgroup001オペランドが指定されていますが，抽出側システムはトランザクションブランチ情報を送信しない設定になっています。

「3.6.2　反映トランザクション同期機能の準備」を参照して，反映トランザクション同期機能を使用する場合の前提条件を確認してください。

27

前回送信されてきた同期イベントコードと，今回送信されてきた同期イベントコードが異なります。

次のどちらかの対処をしてください。

送信環境定義のeventsyncオペランドの指定値を，前回と同じ値に戻してください。

反映側Datareplicatorを初期化してください。

注※

メインフレームのDBとOracle又はSQLServerをデータ連動する場合に必要となる関連プログラムを次に示します。

抽出側システム

Oracle

SQLServer

XDM/DS

XDM/DS/拡張連携1

XDM/DS/拡張連携2

VOS3 Database Datareplicator

XDM/DS/拡張連携1

データ連動できません。

VOS1 PDMII E2

VOS1 RDB1 E2

VOS1 Database Adaptor 1

VOS1 Database Adaptor 2

KFRB02004-E

Connection was closed.　　（Ｃ）

通信回線が切断されました。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)抽出側システムと反映側システム間の通信回線切断を検知しました。

以下の要因が考えられます。

抽出側Datareplicatorを強制停止した。

この場合，抽出側Datareplicatorを再起動してください。

ネットワーク障害が発生した。

この場合，ネットワーク障害復旧後，抽出側Datareplicatorの送信プロセスの状態を確認し，停止している場合は再起動してください。

KFRB02005-E

Extracted data is invalid.　　（Ｃ）

更新情報が正しくありません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)内部エラーです。反映側Datareplicagtorの運用ディレクトリ（HDSPATH）下のダンプファイル’hdstcpmst_<プロセスID>.bdmp’を取得し，サポートサービスに送付してください。

KFRB02006-E

Received data sequence is invalid.　　（Ｃ）

受信したデータのシーケンスが正しくありません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)内部エラーです。反映側Datareplicagtorの運用ディレクトリ（HDSPATH）下のダンプファイル’hdstcpmst_<プロセスID>.bdmp’を取得し，サポートサービスに送付してください。

KFRB02007-E

Unable to save extract definition in reflect status file，because reflect status file is insufficient，necessary statssize is xx...xx.　　（Ｃ）

反映ステータスファイルのサイズが小さいため，抽出定義を格納できません。必要なstatssizeはxx...xxです。

xx...xx：statssizeが必要とするサイズ（バイト）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)反映環境定義のstatssizeオペランドの値を大きくした後，hdsstart -iコマンドで再起動してください。

KFRB02008-E

Connection count exceed maximum value.　　（Ｃ）

最大接続数を超えてデータ連動しようとしています。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)接続しようとしているデータ連動識別子が反映システム定義に指定されているか確認してください。必要ならば修正した後，再実行してください。

KFRB02009-E

Data send error，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

抽出側システムへのデータ送信でエラーが発生しました。エラー番号 = xx...xx.

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB02010-E

Data receive error，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

抽出側システムからのデータ受信でエラーが発生しました。エラー番号 = xx...xx.

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB02011-E

Receive unknown data.　　（Ｃ）

受信対象外のデータを受信しました。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)内部エラーです。反映側Datareplicagtorの運用ディレクトリ（HDSPATH）下のダンプファイル’hdstcpmst_<プロセスID>.bdmp’を取得し，サポートサービスに送付してください。

KFRB02012-E

Connection accept error，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

コネクションの受付中にエラーが発生しました。エラー番号 = xx...xx.

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB02013-E

Socket option set error，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

ソケットオプションの設定中にエラーが発生しました。エラー番号 = xx...xx.

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB02014-E

Select system call error，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

selectシステムコールでエラーが発生しました。エラー番号 = xx...xx.

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB02015-E

Receive data exceed maximum receive data length.　　（Ｃ）

受信しようとしているデータが受信最大長より大きくなっています。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)内部エラーです。保守員に連絡してください。

KFRB02016-E

Receive data extension failed.　　（Ｃ）

受信データの伸長に失敗しました。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)内部エラーです。反映側Datareplicagtorの運用ディレクトリ（HDSPATH）下のダンプファイル’hdstcpmst_<プロセスID>.bdmp’を取得し，サポートサービスに送付してください。

KFRB02017-E

Receive data length is 0 byte.　　（Ｃ）

受信しようとしているデータ長が0バイトです。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)内部エラーです。反映側Datareplicagtorの運用ディレクトリ（HDSPATH）下のダンプファイル’hdstcpmst_<プロセスID>.bdmp’を取得し，サポートサービスに送付してください。

KFRB02018-E

Specified service name not found in services file，service name = aa...aa.　　（Ｃ）

指定したサービス名がservicesファイルの中にありません。サービス名 = aa...aa.

aa...aa：サービス名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)servicesファイルに指定したサービス名を追加するか，servicesファイルの中にあるサービス名を指定してください。

KFRB02019-I

Communication master process started，protocol = aa...aa.　　（Ｃ）

反映通信マスタプロセスを起動しました。プロトコル種別 = aa...aa.

aa...aa：プロトコル種別

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB02020-I

Communication master process ended，protocol = aa...aa.　　（Ｃ）

反映通信マスタプロセスを終了しました。プロトコル種別 = aa...aa.

aa...aa：プロトコル種別

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB02021-I

Extracted data receipt started.　　（Ｃ）

更新情報の受信を開始しました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB02022-I

Extracted data receipt ended.　　（Ｃ）

更新情報の受信を終了しました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB02023-I

Accepted stop request in receiver，request kind = aa...aa.　　（Ｃ）

受信処理において停止要求を受け付けました。要求種別 = aa...aa.

aa...aa：要求種別を示します。

Normal：

hdsstopコマンドを受け付けたため，送信終了通知の受信を完了した後，処理を終了します。

Event：

hdsstop -t eventコマンドを受け付けたため，これ以降最初に出現するイベントを受信した後，処理を終了します。

Immediate：

hdsstop -t immediateコマンドを受け付けたため受信処理を終了します。

Force：

hdsstop -t forceコマンドを受け付けたため受信処理を終了します。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB02024-E

OSI function call error. function name = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

OSIの関数呼び出しでエラーが発生しました。関数名 = aa...aa，エラー番号 = xx...xx.

aa...aa：エラーが発生したOSIの関数

xx...xx：OSIの関数が返したエラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，tiuser.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB02025-E

OSI communication program is not installed.　　（Ｃ）

OSI通信に必要なプログラムがインストールされていません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OSI通信に必要なプログラムをインストールした後，反映側Datareplicatorを再起動してください。

KFRB02026-E

OSI communication program is not active.　　（Ｃ）

OSI通信に必要なプログラムが稼働していません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OSI通信に必要なプログラムを稼働した後，反映側Datareplicatorを再起動してください。

KFRB02027-E

Sender process was held.　　（Ｅ）

送信プロセスが閉塞されました。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)抽出側DBと反映側DBの整合性をとった後，送信プロセスを起動してください。

KFRB02028-E

Connect system call error，errno = xx...xx，host name = aa...aa，service name = bb...bb.　　（Ｅ）

Connectシステムコールでエラーが発生しました。エラー番号 = xx...xx，ホスト名 = aa...aa，サービス名 = bb...bb.

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

aa...aa：ホスト名

bb...bb：サービス名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，tiuser.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB02029-E

Missing specified host name in hosts file，host name = aa...aa.　　（Ｅ）

指定したホスト名がhostsファイルの中にありません。ホスト名 = aa...aa.

aa...aa：ホスト名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)hostsファイルにホスト名を正しく設定して，再実行してください。

KFRB02030-E

Error occurred on target system，message number = nnnnn.　　（Ｃ）

反映側システムでエラーが発生しました。メッセージ番号 = nnnnn.

nnnnn：反映側システムで発生したエラーのメッセージ番号

nnnnnは，Datareplicatorが出力するメッセージIDのKFRBnnnnn-Tに対応します。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)反映側システムで発生したエラーを取り除いた後，再実行してください。

KFRB02031-I

Sender process started.　　（Ｅ）

送信プロセスを起動しました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB02032-I

Sender process ended，status = aa...aa.　　（Ｅ）

送信プロセスを終了しました。終了ステータス = aa...aa.

aa...aa：終了ステータス

Auto-Normal：停止ログによる正常停止

Manual-Normal：コマンドによる正常停止

Event：イベント検知停止

Auto-Force：停止ログによる強制停止

Manual-Force：コマンドによる強制停止

Hold：縮退による停止

Error：エラー検知による停止

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB02033-I

Sender process sent log data.(transaction (xx...xx，yy...yy)：insert (xx...xx，yy...yy)：update (xx...xx，yy...yy)：delete (xx...xx，yy...yy)：purge (xx...xx，yy...yy) )　　（Ｅ）

更新情報を送信しました。(transaction (xx...xx，yy...yy)：insert (xx...xx，yy...yy)：update (xx...xx，yy...yy)：delete (xx...xx，yy...yy) )

操作したSQL数が次のように出力されます。

transaction：更新情報の中のトランザクション数

insert：insert文の発行回数

update：update文の発行回数

delete：delete文の発行回数

purge：purge文の発行回数

xx...xx：更新情報中に含まれる件数

yy...yy：送信した更新情報の累計

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB02034-I

Sender process connected to target system，host name = aa...aa，service name = bb...bb.　　（Ｅ）

反映側システムと接続しました。ホスト名 = aa...aa，サービス名 = bb...bb.

aa...aa：ホスト名

bb...bb：サービス名

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB02035-W

Target system is not active，host name = aa...aa，services name = bb...bb.　　（Ｅ）

反映側システムが起動していません。ホスト名 = aa...aa，サービス名 = bb...bb.

aa...aa：ホスト名

bb...bb：サービス名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)反映側システムを起動してください。

KFRB02036-I

Sender process sent event data，event code = xx...xx.　　（Ｅ）

イベントデータを送信しました。イベントコード = xx...xx.

xx...xx：イベントコード

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB02037-I

Sender process accepted stop request，request kind = aa...aa.　　（Ｅ）

送信処理において停止要求を受け付けました。要求種別 = aa...aa.

aa...aa：要求種別を示します。

Normal：正常停止要求

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB02038-E

Value of editbufsize operand must be more than aa...aa.　　（Ｅ）

editbufsizeオペランドの設定値はaa...aaより大きくなければなりません。

aa...aa：必要なバッファ長

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)送信環境定義ファイルのeditbufsizeオペランドの値を大きくした後，再実行してください。

KFRB02039-E

No response from target system，host name = aa...aa，service name = bb...bb.　　（Ｅ）

反映側システムが応答しません。ホスト名 = aa...aa，サービス名 = bb...bb.

aa...aa：ホスト名

bb...bb：サービス名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)反映側システムで異常が発生していないかを確認してください。

KFRB02040-I

Connection close request from source site system accepted.　　（Ｃ）

抽出側システムからの送信終了要求を受け付けました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB02041-W

Halfway end of multi-byte character code found in data，substitute space code.　　（Ｅ）

コード変換対象データが複数バイト文字の途中で終了しているため，空白に置き換えます。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB02042-E

Log data is inconsistency with extract definition.　　（Ｃ）

抽出した更新情報と抽出定義の間に矛盾があります。

抽出情報キューファイル中の更新情報がすべて送信されていない状態で抽出定義が変更された可能性があります。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)データ連動を再開始する前に，抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を同期を取って初期化して，抽出側DBを基に反映側DBを再作成してください。

KFRB02043-E

Insufficient buffer occurred while editing log data.　　（Ｅ）

更新情報の編集中に更新情報バッファが不足しました。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)更新情報編集バッファサイズの見積もり式に従って妥当なバッファサイズを設定した後，再実行してください。

KFRB02046-I

Sender process ended.　　（Ｅ）

送信プロセスを終了しました。

(Ｓ)処理を終了します。

KFRB02047-E

Target system is stopping now.　　（Ｅ）

反映側システムは停止処理中です。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)反映側Datareplicatorを再起動してください。抽出側Datareplicatorは，送信環境定義で指定した回数だけリトライします。送信プロセス（送信処理）が終了した場合は，送信プロセスを再起動してください。

KFRB02048-I

Sender process connected to target system，NSAP address = aa...aa，Tselector = bb...bb.　　（Ｅ）

反映側システムと接続しました。NSAPアドレス = aa...aa，Tセレクタ = bb...bb.

aa...aa：NSAPアドレス値

bb...bb：Tセレクタ値

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB02049-W

Target system is not active，NSAP address = aa...aa，Tselector = bb...bb.　　（Ｅ）

反映側システムが起動していません。NSAPアドレス = aa...aa，Tセレクタ = bb...bb.

aa...aa：NSAPアドレス値

bb...bb：Tセレクタ値

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)反映側システムを起動してください。

KFRB02050-E

No response from target system，NSAP address = aa...aa，Tselector = bb...bb.　　（Ｅ）

反映側システムが応答しません。NSAPアドレス = aa...aa，Tセレクタ = bb...bb.

aa...aa：NSAPアドレス値

bb...bb：Tセレクタ値

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)反映先システムで異常がないかどうかを確認してください。

KFRB02051-E

Fail to convert address for osi.　　（Ｅ）

OSI通信で使用するアドレスの変換でエラーが発生しました。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)NSAPアドレス又はTセレクタの指定が間違っていないかどうかを確認してください。

KFRB02052-E

Error occurred in send-uoc，status = xx...xx.　　（Ｅ）

送信UOCでエラーが発生しました。ステータス = xx...xx.

xx...xx：UOCが設定したステータスコード

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)ステータスコードを参照して，対処を決定してください。

KFRB02053-W

Connection was closed. Sender process retry connect to target system，reason = aa...aa.　　（Ｅ）

回線が切断されました。回線の再接続を行います。理由 = aa...aa.

aa...aa：回線切断理由

Close：closeパケットを検知

Econnreset：返信通知待ちで反映側システムのデータ受信プロセス停止を検知

Epipe：データ送信時に反映システムのデータ受信プロセス停止を検知

Que-full：反映システムのキューファイル満杯を検知

other：上記以外のエラーを検知

(Ｓ)回線を再接続した後，処理を続行します。

KFRB02054-E

No received data in specified time.　　（Ｃ）

指定時間内にデータが送信されてきませんでした。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)通信相手システムに異常がないかどうかを確認してください。このメッセージが抽出側システムで出力された場合は，該当する送信先を再起動してください。

KFRB02055-E

No sent data in specified time.　　（Ｅ）

指定時間内にデータを送信できませんでした。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)通信相手システムに異常がないかどうかを確認してください。このメッセージが抽出システムで出力された場合は，該当する送信先を再起動してください。

KFRB02056-E

In spite of reach maximum retry times，unable to connect to target system，host name ＝ aa...aa，service name ＝ bb...bb，reason ＝ cc...cc.　　（Ｅ）

最大リトライ回数に達したにもかかわらず，反映側システムと接続できませんでした。ホスト名 ＝ aa...aa，サービス名 ＝ bb...bb，理由 ＝ cc...cc.

aa...aa：ホスト名

bb...bb：サービス名

cc...cc：errnoにセットされたエラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)反映側システムを起動した後，該当する送信先を再起動してください。

KFRB02057-E

In spite of reach maximum retry times，unable to connect to target system，NSAP address ＝ aa...aa，Tselector ＝ bb...bb，reason ＝ cc...cc.　　（Ｅ）

最大リトライ回数に達したにもかかわらず，反映側システムと接続できませんでした。NSAPアドレス ＝ aa...aa，Tセレクタ ＝ bb...bb，理由 ＝ cc...cc.

aa...aa：NSAPアドレス値

bb...bb：Tセレクタ値

cc...cc：OSIの関数が返したエラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)反映側システムを起動した後，該当する送信先を再起動してください。

KFRB02058-W

Log data is PURGE TABLE of partitioned table. This log data is no out. table name = aa...aa.　　（Ｅ）

更新情報は分割表のPURGE TABLEです。この更新情報は無視します。テーブル名称 = aa...aa.

aa...aa：テーブル名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)反映側DBとの間に不整合が発生します。反映側DBとの同期を取ってください。

KFRB02059-W

Log data is PURGE TABLE of partitioned table. This log data change to event data. event code = aa...aa，table name = bb...bb.　　（Ｅ）

更新情報は分割表のPURGE TABLEです。イベントデータに変更します。イベントコード = aa...aa，テーブル名称 = bb...bb.

aa...aa：イベントコード

bb...bb：テーブル名

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB02060-W

Undetermined transaction deleted，count ＝ xx...xx.　　（Ｅ）

未解決トランザクションを削除します。未解決トランザクション数 ＝ xx...xx.

xx...xx：削除した未解決トランザクション数

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB02061-E

UOC for obtain ADT input data returned error status，UOC name ＝ aa...aa，information ＝ bb...bb.　　（Ｅ）

抽象データ型入力データ取得UOCからエラーレベルのステータスが返されました。UOC名 ＝ aa...aa，付加情報 ＝ bb...bb.

aa...aa：UOC名

bb...bb：付加情報

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)付加情報を参照して問題を解決した後，該当する送信先を再起動してください。

KFRB02062-W

UOC for obtain ADT input data returned warning status，UOC name ＝ aa...aa，information ＝ bb...bb.　　（Ｅ）

抽象データ型入力データ取得UOCから警告レベルのステータスが返されました。UOC名 ＝ aa...aa，付加情報 ＝ bb...bb.

aa...aa：UOC名

bb...bb：付加情報

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB02063-W

Cannot accept restart event while processing restart event，rejected event ＝ aa...aa.　　（Ｃ）

再起動イベント処理中のため再起動イベントは受け付けられません。イベントコード ＝ aa...aa.

aa...aa：イベントコード

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB02064-W

Stop request accepted from other process.　　（Ｃ）

他プロセスからの停止要求を受け付けました。

(Ｓ)終了処理を開始します。

KFRB02065-W

Unable to start data transmission for <send identifier：aa...aa>，because reduction status is continued.　　（Ｅ）

縮退状態継続のため送信先識別子aa...aaの送信処理を開始できません。

aa...aa：送信先識別子

(Ｓ)該当する送信先への送信処理を中断します。

(Ｏ)送信処理を再開する場合は，縮退状態の継続を解除した後に該当する送信先を再起動してください。

KFRB02066-W

DSID was not synchronized reflection group in target system.　　（Ｃ）

反映側システムでデータ連動識別子が同期反映グループになっていません。

次のどちらかの理由で，送信環境定義のreflect_modeオペランドを無効とします。

反映側システムでデータ連動識別子が同期反映グループになっていません。

反映側システムが同期反映グループをサポートしていません。

(Ｓ)反映トランザクション同期機能を使用しないで，処理を続行します。

(Ｏ)反映トランザクション同期機能を使用する場合は，反映側システムでデータ連動識別子を同期反映グループとして定義してください。反映側システムが同期反映グループをサポートしていない場合，反映側システムを同期反映グループをサポートしているバージョンにバージョンアップした後，同期反映グループを定義してください。

KFRB02072-E

Invalid extract data format for target system, extract data format kind = aa...aa, table name = bb...bb.　　（Ｃ）

反映側システムでサポートしていない不正な更新情報形式を検知しました。更新情報形式 = aa...aa, 表名 = bb...bb

aa...aa：更新情報形式の種別

1：スカラ関数SUBSTR使用時の，BLOB型又はBINARY型の後方削除更新ログ形式

bb...bb：抽出対象表の表名

付加情報としてマッピングキー値が出力されます。

(Ｓ)処理を続行します。

[対策]

付加情報として出力されるマッピングキー値の行で，スカラ関数SUBSTR（後方削除更新）を使用したBLOB型又はBINARY型のデータが，抽出側DBと反映側DBで不整合になっています。次の手順で不整合を解消してください。

抽出側DBの更新業務を停止し，抽出された更新情報を反映側DBにすべて反映します。

反映側Datareplicatorを正常停止します。

反映側Datareplicatorを，BLOB型又はBINARY型の後方削除更新をデータ連動できるバージョン（08-01以降）にバージョンアップします。

反映側Datareplicatorを08-01以降にバージョンアップできない場合は，HiRDBを正常停止した後に，HiRDBのシステム共通定義のpd_rpl_func_controlオペランドに指定しているBACKWARD_CUTOFF_UPDATEを削除してください。その後，HiRDBを正常開始します。

このメッセージの付加情報として出力されるマッピングキー値を参考にして，抽出側DBと反映側DBで不整合となっている行を特定します。

手順4で特定した抽出側DBの行を反映側DBの行に反映し，不整合を解消します。

反映側Datareplicatorを正常開始します。

KFRB02073-W

Unable to send event code aa...aa. 　　（Ｅ）

イベントコードaa...aaは送信できません。

aa...aa：イベントコード

反映側システムが次のどちらかに該当するため，256以上のイベントコードを送信できません。

Datareplicatorのバージョンが08-09以前である。

XDM/DSである。

イベントコードの送信を行わず，処理を続行します。

(Ｓ)処理を継続します。

(Ｏ)このメッセージが出力された場合，次のどちらかの対応を行ってください。

反映側Datareplicatorのバージョンを08-10以降にバージョンアップしてください。

発行するイベントコードを0から255までとしてください。

KFRB02080-W

Detected invalid extract data, extract data kind = aa...aa, SQL kind = bb...bb, table name = cc...cc.　　（Ｃ）

サポートしていない不正な更新情報を検知しました。更新情報種別 = aa...aa, SQL種別 = bb...bb, 表名 = cc...cc

aa...aa：更新情報の形式種別

1：WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表をUPDATE文以外で更新

bb...bb：SQL種別

cc...cc：抽出対象表の表名

付加情報としてマッピングキー値が出力されます。

(Ｓ)処理を続行します。

[対策]aa...aaが1の場合，抽出側DBと反映側DBで不整合が発生しています。次の手順で回復してください。

抽出側DBの更新業務を停止して，抽出された更新情報をすべて反映します。

反映側システムを正常停止します。

このメッセージの付加情報として出力されるマッピングキー値を基に，抽出側DBと反映側DBで不整合となっている行を特定します。

手順3.で特定した抽出側DBの行を反映側DBに反映して，抽出側DBと反映側DBの同期を取ります。

反映側システムを正常開始します。

KFRB02500-I

Send-master process started.　　（Ｅ）

送信マスタプロセスを起動しました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB02501-I

Send-master process ended，status = aa...aa.　　（Ｅ）

送信マスタプロセスを終了しました。終了ステータス = aa...aa.

aa...aa：終了ステータス

Normal：正常停止

No-Process：使える送信プロセスがないために停止

Signal：シグナル受信による停止

Error：エラー検知による停止

(Ｓ)処理を終了します。

KFRB02502-I

Data transmission for <send identifier：aa...aa> ended，status = bb...bb.　　（Ｅ）

送信先識別子 aa...aa への送信処理を終了しました。終了ステータス = bb...bb.

aa...aa：送信先識別子

bb...bb：終了ステータス

Auto-Normal：停止ログ検知による正常停止

Manual-Normal：コマンドによる正常停止

Event：イベント検知停止

Auto-Force：停止ログ検知による強制停止

Manual-Force：コマンドによる強制停止

Hold：縮退による停止

Error：エラー検知による停止

(Ｓ)該当する送信処理を中断します。

KFRB02506-E

Found abnormal termination of sender process.　　（Ｅ）

送信プロセスの異常終了を検知しました。

(Ｓ)異常が発生した送信プロセスの処理を中断します。

(Ｏ)内部エラーです。このメッセージの直前に出力されたエラーメッセージを参照してください。エラーメッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFRB02507-E

Unable to begin data transmission for <send identifier : aa...aa>　　（Ｅ）

送信先識別子 aa...aa への送信処理を開始できません。

aa...aa：送信先識別子

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)直前に出力されているメッセージの対処に従って，要因を取り除いてください。

KFRB02508-I

Transmission started for <send identifier : aa...a>.　　（Ｅ）

送信先識別子aa...aaへの送信処理を開始します。

aa...aa：送信先識別子

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB02601-W

Warning from SQL output function，info ＝ "aa...aa".　　（Ｅ）

更新SQL出力処理で警告を検知しました。詳細情報 ＝ "aa...aa"

更新SQL出力処理の過程で警告を検知しました。1行分のSQL出力過程で複数の警告を検出した場合には，最後に検知した警告に対するメッセージだけが出力されます。

aa...aa：詳細情報

メッセージ

意味

"because a data conversion error occurred, the value is printed with hexadecimal，datatype ＝ 0xaa...aa."

パック形式データを文字列に変換する際にエラーが発生しました。

aa...aa：データコード※

"because of unsupported data type， 'aa...aa' was printed instead of the value，datatype ＝ 0xbb...bb."

サポートしていない列データ型が存在しています。

aa...aa：列データ型

*BLOB*：BLOB型

*BINARY*：BINARY型*ADT*：ADT型

bb...bb：データコード※

"because multi column was unsupported，'aa...aa' was printed instead of the value."

繰返し列が存在しています。

aa...aa：*MCOL*

注※

データコードが示す列データ型は次のようになります。

0x65：INTERVAL YEAR TO DAY

0x6F：INTERVAL HOUR TO SECOND

0x71：DATE

0x79：TIME

0x7d：TIMESTAMP

0x83：ADT

0x91：BINARY

0x93：BLOB

0xE5：DECIMAL

（S）処理を続行します。

KFRB02602-E

Error occurred in SQL output function，info ＝ "aa...aa".　　（Ｅ）

更新SQL出力処理でエラーを検知しました。詳細情報 ＝ "aa...aa"

更新SQL出力処理の過程でエラーを検知しました。

aa...aa：詳細情報

メッセージ

意味

fopen error，file ＝ aa...aa，errno ＝ bb...bb.

ファイル操作に失敗しました。エラー番号に基づいて，エラーの原因を取り除いてください。

エラー番号については，error.h又は各OSのマニュアルを参照してください。

aa...aa：ファイル名※

bb...bb：エラー番号

fprintf error，file ＝ aa...aa，errno ＝ bb...bb.

fflush error，file = aa...aa，errno ＝ bb...bb.

sprintf error，errno = bb...bb.

internal error，file ＝ aa...aa，line ＝ bb...bb，detail ＝ cc...cc.

保守員に連絡してください。

aa...aa：ソースファイル名

bb...bb：行番号

cc...cc：内部コード

注※

抽出側Datareplicatorの運用ディレクトリからの相対パスです。

（S）処理を中断します。

（O）詳細情報に基づいて問題を解決した後，送信先を再起動してください。

KFRB02603-I

SQL statement is printed.( transaction(aa...aa，bb...bb) ：insert(aa...aa，bb...bb) ：update(aa...aa，bb...bb) ：delete(aa...aa，bb...bb) ：purge(aa...aa，bb...bb) ) 　　（Ｅ）

SQL文を出力しました。（transaction（aa...aa，bb...bb）：insert（aa...aa，bb...bb）：update（aa...aa，bb...bb）：delete（aa...aa，bb...bb）：purge（aa...aa，bb...bb））

出力したSQL数が次のように出力されます。

aa...aa：今回出力した件数

bb...bb：出力件数の累計

（S）処理を続行します。

KFRB02604-I

Event statement is printed，event code ＝ aa...aa.　　（Ｅ）

イベント文を出力しました。イベントコード ＝ aa...aa

イベント文を出力しました。

aa...aa：イベントコード

（S）処理を続行します。

KFRB02605-W

Reduction status of <send identifier：aa...aa> is continued.　　（Ｅ）

送信先識別子 aa...aa の縮退状態を継続します。

送信先識別子aa...aaの縮退状態を継続します。

aa...aa：送信先識別子

（S）該当する送信先に対する更新SQL出力処理を中断します。

KFRB03001-I

Reflect process initialization started.　　（Ｃ）

反映プロセスの初期化処理を開始します。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03002-I

Reflect process is now starting database update，mode = [nn...nn，xx...x，m].　　（Ｃ）

反映プロセスは反映側DBの更新処理を開始します。開始モード = [nn...nn，xx...x，m].

nn...nn：開始モード種別1

Initial：初期開始

Normal：通常開始

Recover：リラン開始

xx...x：反映抑止機能使用有無

Skip：反映抑止機能を使用している。

表示なし：反映抑止機能を使用していない。

m：開始モード種別2

N：通常状態からの開始

C：クリティカル状態からの開始

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03004-W

INSERT operation might occur DB contradiction，table name = aa...aa.　　（Ｃ）

クリティカルセッション中のINSERT操作により同一行が2行反映された可能性があります。表名 = aa...aa.

クリティカル状態での再開始のINSERT操作によって，同一行が二重に挿入された可能性があります。

aa...aa：表名

(Ｓ)処理を続行します。

[対策]未反映情報ファイルを参照して，表の内容が正しいかどうかを確認してください。

KFRB03005-I

Reflect process ended critical session. Changing normal session.　　（Ｃ）

反映プロセスのクリティカルセッションを完了しました。

反映プロセスがクリティカル状態での反映処理を終了しました。通常状態での反映処理に推移します。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03006-I

Reflect process caught event，event id = nn...nn.　　（Ｃ）

反映プロセスはイベントを検知しました。イベントコード = nn...nn.

nn...nn：イベントコード

イベントコードに「−1」が出力される場合は，抽出側システムからの稼働単位の終了要求を検知したことを示します。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03007-W

Reflect process found automatically rollback transaction. Retrying the transaction.　　（Ｃ）

反映プロセスは暗黙的にロールバックされたトランザクションを検知しました。トランザクションを再実行します。

(Ｓ)処理を続行します。

[対策]排他が競合しています。参照系プログラムを調査して，排他が不要なときは無排他検索などに変更してください。

KFRB03008-I

Reflect process reached the end point of received data，file information = [mm...mm，nn...nn].　　（Ｃ）

反映プロセスは受信した更新情報の終端に到達しました。ファイル情報 = [mm...mm，nn...nn].

反映プロセスは受信した更新情報の終端まで読み込みを完了しました。

mm...mm：ファイルID

nn...nn：ファイルオフセット

(Ｓ)処理を続行します。

次のデータを受信するまで，監視状態になります。

KFRB03009-I

Reflect process completed commitment，reason = aa...aa，file information = [mm...mm，nn...nn].　　（Ｃ）

反映プロセスは同期点処理を完了しました。理由コード = aa...aa, ファイル情報 =[mm...mm,nn...nn]

詳細情報

aa...aa：同期点処理を実行した理由

COMMIT INTERVAL：cmtintvl指定値に達した

DISCONNECT INTERVAL：discintvl指定値に達した

MAX SQL NUMBER：reflect_trn_max_sqlnum指定値に達した

EVENT INFORMATION:イベントを検知した

END OF CONNECTION：抽出システムとの1回の送信単位終了を検知した

END POINT OF QUEUE：更新情報の終端を検知した

PURGE TABLE REQUEST：PURGE TABLEを検知した※

AFTER PURGE TABLE：PURGE TABLEを検知した（PURGE TABLE実行後）

DEFINITION REQUEST：定義変更を検知した

COMMAND REQUEST：コマンド停止を検知した

SYNC EVENT：同期イベントを検知した

注※

同期点処理は，契機となったPURGE TABLEを実行する前までの更新を対象とするため，このメッセージで出力される更新件数にPURGE TABLEは含まれません。

mm...mm：ファイルID

nn...nn：ファイルオフセット

詳細情報：

Read transaction count = xx...xx(yy...yy)

SQL count = [Insert:xx...xx(yy...yy), Update:xx...xx(yy...yy), Delete:xx...xx(yy...yy),

Purge:xx...xx(yy...yy), timestamp:xx...xx(yy...yy), Commit:xx...xx(yy...yy)]

Additional Transaction Info = zz...zz.

Read transaction count：入力されたトランザクション数

xx...xx：前回の同期点処理から入力されたトランザクション数

yy...yy：反映プロセスの起動時から入力されたトランザクション数

SQL count：SQL文の発行回数

Insert：Insert文の発行回数

Update：Update文の発行回数

Delete：Delete文の発行回数

Purge：Purge文の発行回数

timestamp：時系列情報表へのInsert文の発行回数

Commit：Commit文の発行回数

xx...xx：前回の同期点処理からの発行回数

yy...yy：反映プロセスの起動時からの発行回数

Additional Transaction Info：抽出トランザクション情報（zz...zz）

(Ｓ)処理を続行します。

同期点処理発行までのSQL発行数を詳細情報に出力します。

KFRB03010-W

No row satisfying search condition in reflect table. Then the SQL statement skipped，table name = aa...aa，SQLKIND = bb...bb，database status = cc...cc.　　（Ｃ）

条件にあう行が反映表の中にないので，当該SQLを無視しました。表名 = aa...aa，SQL種別 = bb...bb，データベース状態 = cc...cc.

条件に合致する行が反映対象の表の中に存在しないため，該当するSQLを無視しました。

aa...aa：表名

bb...bb：SQL種別

cc...cc：データベース状態

NORMAL：通常状態

CRITICAL：クリティカル状態

(Ｓ)処理を続行します。

[対策]未反映情報ファイルを参照して，表の内容が正しいかどうかを確認してください。

KFRB03011-I

Reflect process is now terminating database update，mode = nn...nn.　　（Ｃ）

反映プロセスの終了処理を開始します。終了モード = nn...nn.

nn...nn：終了モードを示します。

Normal：正常終了

Immediate：即時停止要求による終了

Event：イベント検知終了

Force：強制終了

Defserv：定義検知による終了

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03012-I

Reflect process terminated.　　（Ｃ）

反映プロセスを終了します。

(Ｓ)処理を終了します。

KFRB03013-I

Reflect process terminated abnormally.　　（Ｃ）

反映プロセスは，エラーを検知したため異常終了します。

(Ｓ)処理を終了します。

KFRB03014-I

Reflect process aborted due to unexpected extract data received，additional information = [n，nn...nn，nn...nn].　　（Ｃ）

反映プロセスは，更新情報の異常を検知したため異常終了します。付加情報 = [n，nn...nn，nn...nn]

n，nn...nn，nn...nn：ファイルオフセット（内部情報）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)コアダンプなど必要な資料を取得して，保守員に連絡してください。

KFRB03015-E

Unable to continue Reflect process due to abnormal termination of child process.　　（Ｃ）

子プロセスの終了を検知したため反映プロセスを続行できません。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)SQL実行プロセス又はUOC実行プロセスで出力されたメッセージを確認してください。また，コアダンプなどがあれば，取得して保守員に連絡してください。

KFRB03016-E

Can not change number of group on rerun mode.　　（Ｃ）

リランモードではキーグループの変更はできません。

(Ｓ)処理を終了します。

[対策]反映定義を前回の実行時と同様に戻して，反映処理を再実行してください。

KFRB03017-I

Reflect process completed transaction recovery，kind ＝ aa...aa，file information ＝［bb...bb，cc...cc］.　　（Ｃ）

反映プロセスはトランザクション回復を完了しました。種別 = aa...aa, ファイル情報 =[bb...bb,cc...cc]

aa...aa：回復種別

COMMIT：コミット回復

COMMIT & RESTART：コミット回復とロールバック回復が混在

ROLLBACK：ロールバック回復

bb...bb及びcc...cc：キューファイル情報

(Ｓ)処理を続行します。コミット回復だけのときは次のトランザクションから，そうでないときは前回実行中のトランザクション再実行から始めます。

KFRB03021-E

Bad extracted data received，data kind = n.　　（Ｃ）

更新情報の異常を検知しました。不正内容種別 = n.

n：更新情報種別（内部情報）

(Ｓ)処理を終了します（引き続きKFRB03014-Iを出力します）。

KFRB03022-W

Not found Table-id in reflect definition，Table-id = nn...nn.　　（Ｃ）

反映定義にない表の更新情報を検知しました。表ID = nn...nn.

nn...nn：テーブルID（内部情報）

（表単位反映方式で実行中の場合には，複数の反映プロセスのうち，どれか一つから出力します）

(Ｓ)処理を継続します。

[対策]反映環境定義でdefmerge=false指定時は無視してください。defmerge=true指定時は抽出定義と更新情報の不一致です。反映側Datareplicatorを停止して，抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を同期を取って初期化して，抽出側DBを基に反映側DBを再作成してください。

KFRB03023-E

Row length between extracted data and extract definition unmatched，table name = aa...aa.　　（Ｃ）

抽出定義と行の長さが一致していない更新情報を検知しました。表名 = aa...aa.

aa...aa：表名

(Ｓ)終了処理を開始します。

[対策]抽出定義と更新情報の不一致です。反映側Datareplicatorを停止して，抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を同期を取って初期化して，抽出側DBを基に反映側DBを再作成してください。また，抽出側システムの運用に誤りがなかったかどうかを確認してください。

KFRB03024-E

Bad column type found in extract definition，table name = aa...aa.　　（Ｃ）

抽出定義の列属性不正を検知しました。表名 = aa...aa.

aa...aa：表名

(Ｓ)終了処理を開始します。

[対策]抽出定義と更新情報の不一致です。反映側Datareplicatorを停止して，抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を同期を取って初期化して，抽出側DBを基に反映側DBを再作成してください。また，抽出側システムの運用に誤りがなかったかどうかを確認してください。

KFRB03025-E

Could not convert to target database language，table name = aa...aa.　　（Ｃ）

更新情報を反映側DBの文字コードに変換できません。表名 = aa...aa.

aa...aa：表名

(Ｓ)終了処理を開始します。

[対策]反映処理を再実行してください。続けてこのメッセージが出力される場合は，保守員に連絡してください。

KFRB03026-E

Number of extracted column data is not equal to extract definition，table name = aa...aa.　　（Ｃ）

更新に必要な列が揃っていない更新情報を検知しました。表名 = aa...aa.

INSERTに必要な列の情報がそろっていない更新情報を検知しました。

aa...aa：表名

(Ｓ)終了処理を開始します。

[対策]抽出定義と更新情報の不一致です。反映側Datareplicatorを停止して，抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を同期を取って初期化して，抽出側DBを基に反映側DBを再作成してください。また，抽出側システムの運用に誤りがなかったかどうかを確認してください。

KFRB03027-E

Multi-value/Array column data found，table name = aa...aa.　　（Ｃ）

繰返し列又は配列列を含む更新情報を検知しました。表名 = aa...aa.

aa...aa：表名

(Ｓ)終了処理を開始します。

[対策]繰返し列（05-02よりも前のバージョンのとき）／配列列は反映できません。反映側Datareplicatorを停止して，抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を同期を取って初期化して，抽出側DBを基に反映側DBを再作成してください。

繰返し列 又は配列列は，抽出定義から該当列を削除するか，又はUOCを作成して反映定義を変更してください。

KFRB03028-W

Data convert error occurred. Reflect process set null value and continue，extract data name = aa...aa，reflect table name = bb...bb，reflect column name = cc...cc.　　（Ｃ）

データ変換エラーが発生しました。反映プロセスは，不正な抽出データへnull値を設定し処理を続行します。更新情報名 = aa...aa，反映表名 = bb...bb，反映列名 = cc...cc.

aa...aa：更新情報名

bb...bb：反映対象の表名

cc...cc：反映対象の列名

(Ｓ)処理を続行します。

[対策]未反映情報ファイルを参照して，抽出データを特定して確認してください。必要であれば，手動でデータを更新してください。

KFRB03029-E

Data convert error occurred，extract data name = aa...aa，reflect table name = bb...bb，reflect column name = cc...cc.　　（Ｃ）

データ変換エラーが発生しました。更新情報名 = aa...aa，反映表識別子 = bb...bb，反映列名 = cc...cc.

aa...aa：更新情報名

bb...bb：反映対象の表名

cc...cc：反映対象の列名

(Ｓ)処理を中断します。

[対策]反映側Datareplicatorを停止して，抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を同期を取って初期化して，抽出側DBを基に反映側DBを再作成してください。

このエラーが発生した列を未反映情報ファイルを参照して特定して，反映対象から削除するか，又はUOCで反映してください。

KFRB03030-W

Could not convert to target database language. Reflect process skipped this extract data，table name = aa...aa，column name = bb...bb.　　（Ｃ）

更新情報を反映側DBの文字コードに変換できません。当該更新情報を無視して反映処理を継続します。表名 = aa...aa，列名 = bb...bb.

詳細情報

aa...aa：抽出表名

bb...bb：抽出列名

詳細情報：文字コード変換エラーが発生したデータの先頭50バイトが，16進数文字列で出力されます。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)詳細情報を参照して，コード変換エラーの原因を調査してください。必要であれば，該当する抽出表を基に影響のあった反映表を再作成してください。

KFRB03031-E

HiRDB data base CONNECT error occurred，authorization id = aa...aa，SQLCODE = nn...nn.　　（Ｃ）

HiRDBへのCONNECT処理でエラーが発生しました。認可識別子 = aa...aa，SQLCODE = nn...nn.

詳細情報

HiRDBへのCONNECTがエラーになりました。

aa...aa：認可識別子

nn...nn：SQLコード

詳細情報：エラーが発生した理由を示すHiRDBのメッセージが出力されます。

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]「10.5　SQLコードの詳細」を参照して，出力されたSQLコードに該当する対処方法に従ってください。

KFRB03032-E

HiRDB data base PREPARE error occurred，table name = aa...aa，SQLCODE = nn...nn.　　（Ｃ）

SQLのPREPARE時にエラーが発生しました。表名 = aa...aa，SQLCODE = nn...nn.

詳細情報

HiRDBへのPREPAREがエラーになりました。

aa...aa：表名

nn...nn：SQLコード

詳細情報：マッピングキーの情報及びエラーが発生した理由を示すHiRDBのメッセージが出力されます。

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]「10.5　SQLコードの詳細」を参照して，出力されたSQLコードに該当する対処方法に従ってください。

KFRB03033-E

HiRDB data base EXECUTE error occurred，table name = aa...aa，SQLCODE = nn...nn.　　（Ｃ）

SQLのEXECUTE時にエラーが発生しました。表名 = aa...aa，SQLCODE = nn...nn.

詳細情報

HiRDBへのEXECUTEがエラーになりました。

aa...aa：表名

nn...nn：SQLコード

詳細情報：マッピングキーの情報及びエラーが発生した理由を示すHiRDBのメッセージが出力されます。

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]「10.5　SQLコードの詳細」を参照して，出力されたSQLコードに該当する対処方法に従ってください。

KFRB03034-E

HiRDB data base EXECUTE IMMEDIATE error occurred，table name = aa...aa，SQLCODE = nn...nn.　　（Ｃ）

SQLのEXECUTE IMMEDIATE時にエラーが発生しました。表名 = aa...aa，SQLCODE = nn...nn.

詳細情報

HiRDBへのEXECUTE IMMEDIATEがエラーになりました。

aa...aa：表名

nn...nn：SQLコード

詳細情報：マッピングキーの情報及びエラーが発生した理由を示すHiRDBのメッセージが出力されます。

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]「10.5　SQLコードの詳細」を参照して，出力されたSQLコードに該当する対処方法に従ってください。

KFRB03035-E

HiRDB data base COMMIT error occurred，SQLCODE = nn...nn.　　（Ｃ）

HiRDBのCOMMIT処理でエラーが発生しました。SQLCODE = nn...nn.

詳細情報

HiRDBへのCOMMITがエラーになりました。

nn...nn：SQLコード

詳細情報：エラーが発生した理由を示すHiRDBのメッセージが出力されます。

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]「10.5　SQLコードの詳細」を参照して，出力されたSQLコードに該当する対処方法に従ってください。

KFRB03036-E

HiRDB data base DISCONNECT error occurred，SQLCODE = nn...nn.　　（Ｃ）

HiRDBのDISCONNECT処理でエラーが発生しました。SQLCODE = nn...nn.

詳細情報

HiRDBへのDISCONNECTがエラーになりました。

nn...nn：SQLコード

詳細情報：エラーが発生した理由を示すHiRDBのメッセージが出力されます。

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]「10.5　SQLコードの詳細」を参照して，出力されたSQLコードに該当する対処方法に従ってください。

KFRB03037-E

HiRDB data base ROLLBACK error occurred，SQLCODE = nn...nn.　　（Ｃ）

HiRDBのROLLBACK処理でエラーが発生しました。SQLCODE = nn...nn.

詳細情報

HiRDBへのROLLBACKがエラーになりました。

nn...nn：SQLコード

詳細情報：エラーが発生した理由を示すHiRDBのメッセージが出力されます。

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]「10.5　SQLコードの詳細」を参照して，出力されたSQLコードに該当する対処方法に従ってください。

KFRB03038-W

Update data for reflect column not exist in update information，extracted name = aa...aa，reflect table name = bb...bb.　　（Ｃ）

更新情報中に反映対象列の更新データが存在しません。更新情報名 = aa...aa，反映表識別子 = bb...bb.

aa...aa：更新情報名

bb...bb：反映対象の表名

(Ｓ)反映列に対してデータを変更しない更新のため，この更新情報の反映をスキップして処理を続行します。

[対策]必要であれば，抽出定義，反映定義に誤りがないかどうかを確認してください。

KFRB03039-E

HiRDB data base SQL error occurred，SQLKIND ＝ aa...aa.　　（Ｃ）

HiRDBへのSQL処理でエラーが発生しました。

aa...aa：SQL種別

"TRG"：トリガ処理

"AUD"：監査証跡処理

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]

エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

SQL種別がAUDの場合

抽出システム定義，又は反映システム定義のhirdb_audit_trailオペランドの値を確認してください。監査証跡を取得する場合は，オペランドの指定値を変更してください

hirdb_audit_trailオペランドの指定に問題がない場合は，HiRDBのメッセージを確認してエラーの原因を取り除いてください。

KFRB03040-W

Reflect user own coding function returned warning code，process name = aa...aa，status = nn...nn.　　（Ｃ）

反映情報編集UOCから警告レベルのステータスが返されました。プロセス名 = aa...aa，ステータスコード = nn...nn.

aa...aa：反映UOCプロセス名

nn...nn：UOCからのステータスコード

(Ｓ)処理を続行します。

[対策]反映情報編集UOCの処理内容を調査して対策してください。

KFRB03041-E

Reflect user own coding function returned error code，process name = aa...aa，status = nn...nn.　　（Ｃ）

反映情報編集UOCからエラーレベルのステータスが返されました。プロセス名 = aa...aa，ステータスコード = nn...nn.

aa...aa：反映UOCプロセス名

nn...nn：UOCからのステータスコード

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]原因を取り除いた後，反映処理を再実行してください。

KFRB03042-W

HiRDB data base EXECUTE error occurred. Reflect process skip this SQL and continue，table name = nn...nn，SQLCODE = aa...aa.　　（Ｃ）

SQLのEXECUTE時にエラーが発生しましたが，このSQLをスキップして処理を続行します。表名 = nn...nn，SQLCODE = aa...aa.

nn...nn：反映表名

aa...aa：SQLコード

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03043-W

HiRDB data base EXECUTE IMMEDIATE error occurred. Reflect process skip this SQL and continue，table name = nn...nn，SQLCODE = aa...aa.　　（Ｃ）

SQLのEXECUTE IMMEDIATE時にエラーが発生しましたが，このSQLをスキップして処理を続行します。表名 = nn...nn，SQLCODE = aa...aa.

nn...nn：反映表名

aa...aa：SQLコード

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03044-E

Column data UOC function returned error code，UOC function name = xx...xx，reflection table name = mm...mm，reflection column name = nn...nn，status = aa...aa.　　（Ｃ）

列データ編集UOC関数からエラーレベルのステータスが返されました。UOC関数名 = xx...xx，反映表名 = mm...mm，反映列名 = nn...nn，ステータスコード = aa...aa.

xx...xx：列データ編集UOC関数名

mm...mm：反映表名

nn...nn：反映列名

aa...aa：列データ編集UOCからのステータス

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]原因を取り除いた後，反映処理を再実行してください。

KFRB03045-E

Invalid column data type set in column data UOC function，UOC function name = xx...xx，reflection table name = mm...mm，reflection column name = nn...nn.　　（Ｃ）

列データ編集UOC関数で不正な列データタイプが設定されました。UOC関数名 = xx...xx，反映表名 = mm...mm，反映列名 = nn...nn.

xx...xx：列データ編集UOC関数名

mm...mm：反映表名

nn...nn：反映列名

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]原因を取り除いた後，反映処理を再実行してください。

KFRB03046-E

Invalid column data length set in column data UOC function，UOC function name = xx...xx，reflection table name = mm...mm，reflection column name = nn...nn.　　（Ｃ）

列データ編集UOC関数で不正なデータ長が設定されました。UOC関数名 = xx...xx，反映表名 = mm...mm，反映列名 = nn...nn.

xx...xx：列データ編集UOC関数名

mm...mm：反映表名

nn...nn：反映列名

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]原因を取り除いた後，反映処理を再実行してください。

KFRB03047-W

HiRDB data base PREPARE error occurred. Reflect process skip this SQL and continue，table name ＝ nn...nn，SQLCODE ＝ aa...aa.　　（Ｃ）

SQLのPREPARE時にエラーが発生しましたが，このSQLをスキップして処理を続行します。表名 ＝ nn...nn，SQLCODE ＝ aa...aa.

nn...nn：反映表名

aa...aa：SQLコード

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03048-E

HiRDB data base set 'W' in SQLWARN7，table name ＝ nn...nn.　　（Ｃ）

SQL実行時にSQLWARN7に'W'が設定されました。表名 ＝ nn...nn.

［詳細情報］：マッピングキー情報

繰返し列への反映時に，対象行の繰返し列に指定した要素が存在しないため，反映が無視されました。

nn...nn：反映表名

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]原因を取り除いて，反映処理を再実行してください

KFRB03049-W

HiRDB data base set 'W' in SQLWARN7. Reflect process skipped this SQL and continue，table name ＝ nn...nn.　　（Ｃ）

SQL実行時にSQLWARN7に'W'が設定されましたが，このSQLをスキップして処理を続行します。表名 ＝ nn...nn.

［詳細情報］：マッピングキー情報

繰返し列への反映時に，対象行の繰返し列に指定した要素が存在しないため反映が無視されましたが，このSQLをスキップして処理を続けます。

nn...nn：反映表名

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03051-E

Data base CONNECT error occurred，data base = aa...aa，authorization id = nn...nn，error code = bb...bb.　　（Ｃ）

DBMSへのCONNECT処理でエラーが発生しました。DBMS種別 = aa...aa，認可識別子 = nn...nn，DBMSエラーコード = bb...bb.

aa...aa：DBMS種別

nn...nn：認可識別子

bb...bb：DBMSエラーコード

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]DBMSのマニュアルを参照してエラーの原因を取り除いてから，反映処理を再実行してください。

KFRB03052-E

Data base PREPARE error occurred，data base = aa...aa，table name = nn...nn，error code = bb...bb.　　（Ｃ）

DBMSでSQL文解析エラーが発生しました。DBMS種別 = aa...aa，表名 = nn...nn，DBMSエラーコード = bb...bb.

aa...aa：DBMS種別

nn...nn：認可識別子.表名

bb...bb：DBMSエラーコード

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]DBMSのマニュアルを参照してエラーの原因を取り除いてから，反映処理を再実行してください。

KFRB03053-E

Data base EXECUTE error occurred，data base = aa...aa，table name = nn...nn，error code = bb...bb.　　（Ｃ）

DBMSへのSQL実行処理でエラーが発生しました。DBMS種別 = aa...aa，表名 = nn...nn，DBMSエラーコード = bb...bb.

aa...aa：DBMS種別

nn...nn：認可識別子.表名

bb...bb：DBMSエラーコード

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]DBMSのマニュアルを参照してエラーの原因を取り除いてから，反映処理を再実行してください。

KFRB03054-E

Data base ROLLBACK error occurred，data base = aa...aa，error code = bb...bb.　　（Ｃ）

DBMSへのROLLBACK処理でエラーが発生しました。DBMS種別 = aa...aa，DBMSエラーコード = bb...bb.

aa...aa：DBMS種別

nn...nn：認可識別子

bb...bb：DBMSエラーコード

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]DBMSのマニュアルを参照してエラーの原因を取り除いてから，反映処理を再実行してください。

KFRB03055-E

Data base COMMIT error occurred，data base = aa...aa，error code = bb...bb.　　（Ｃ）

DBMSへのCOMMIT処理でエラーが発生しました。DBMS種別 = aa...aa，DBMSエラーコード = bb...bb.

aa...aa：DBMS種別

bb...bb：DBMSエラーコード

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]DBMSのマニュアルを参照してエラーの原因を取り除いてから，反映処理を再実行してください。

KFRB03056-E

Data base DISCONNECT error occurred，data base = aa...aa，error code = bb...bb.　　（Ｃ）

DBMSへのDISCONNECT処理でエラーが発生しました。DBMS種別 = aa...aa，DBMSエラーコード = bb...bb.

aa...aa：DBMS種別

bb...bb：DBMSエラーコード

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]DBMSのマニュアルを参照してエラーの原因を取り除いてから，反映処理を再実行してください。

KFRB03057-W

Data base EXECUTE error occurred，Reflect process skip this SQL and continue，data base = aa...aa，table name = bb...bb，error code = cc...cc.　　（Ｃ）

DBMSへのSQL実行処理でエラーが発生しましたが，このSQLをスキップして処理を続行します。DBMS種別 = aa...aa，反映表識別子 = bb...bb，DBMSエラーコード = cc...cc.

aa...aa：DBMS種別

bb...bb：表名

cc...cc：DBMSエラーコード

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03058-W

Data base CONNECT error occurred. Retry connection to database，data base = aa...aa，authorization id = bb...bb，error code = cc...cc.　　（Ｃ）

DBMSへのCONNECT処理でエラーが発生しました。再度CONNECT処理を行ないます。DBMS種別 = aa...aa，認可識別子 = bb...bb，DBMSエラーコード = cc...cc.

aa...aa：DBMS種別

bb...bb：認可識別子

cc...cc：DBMSエラーコード

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03060-W

Reflect process terminated because HiRDB data base set 'W' in SQLWARN6，table name = nn...nn，SQLCODE = aa...aa.　　（Ｃ）

スキップ対象のSQLCODEのSQLエラーが発生しましたが，SQLWARN6（暗黙的ロールバック）が発生したため，処理を停止します。

nn...nn：反映表名

aa...aa：SQLコード

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)SQLエラーの原因を取り除いて反映処理を再実行してください。

KFRB03061-E

Reflect process terminated, reason = during rollback.　　（Ｃ）

直前に実行したトランザクションはロールバック中のおそれがあるため，処理を停止します。

スキップ対象のSQLエラーが発生しましたが，HiRDBが暗黙的ロールバック中のおそれがあります。

ロールバック中に反映処理を再実行すると抽出側DBと反映側DBの不整合が発生するおそれがあるため，処理を停止します。

スキップ対象のSQLエラーは次に示すエラーです。

反映環境定義のskip_sqlcodeオペランドに指定したSQLCODEのSQLエラー

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ) pdls -d trnコマンドでPROGRAMが「hdssqle」で始まるトランザクションが存在しなくなったことを確認し，反映処理を起動してください。

KFRB03070-E

Error occurred in XA mode start.　　（Ｃ）

XAモードの開始でエラーが発生しました。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)反映先HiRDBのメッセージを確認して，エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB03071-E

Commitment prepare error occurred in transaction，XID ＝ aa...aa.　　（Ｃ）

トランザクションのコミット準備でエラーが発生しました。XID ＝ aa...aa.

Datareplicatorのトランザクションが，HiRDBに「FORGETTING」状態※で残っている時に，hdsstart -iを実行し，反映側Datareplicatorを初期化しています。

aa...aa：トランザクション識別子

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)HiRDBに「FORGETTING」状態で残っているトランザクションをHiRDBのpdfgtコマンドで決着した後，反映側Datareplicatorを再起動してください。

注※

反映システム定義でcommitment_method=fxa_sqleを指定している場合，反映処理がエラー停止すると，HiRDBに「FORGETTING」状態のトランザクションが残ります。

KFRB03072-E

Commitment error occurred in transaction，XID ＝ aa...aa.　　（Ｃ）

トランザクションのコミットでエラーが発生しました。XID ＝ aa...aa.

aa...aa：トランザクション識別子

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)反映先HiRDBのメッセージを確認して，エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB03073-E

Rollback error occurred in transaction，XID ＝ aa...aa.　　（Ｃ）

トランザクションのロールバックでエラーが発生しました。XID ＝ aa...aa.

aa...aa：トランザクション識別子

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)反映先HiRDBのメッセージを確認して，エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB03074-E

Error occurred in HiRDB interface function，function ＝ aa...aa，value ＝ bb...bb.　　（Ｃ）

HiRDBインタフェース関数でエラーが発生しました。関数名 ＝ aa...aa，戻り値 ＝ bb...bb.

aa...aa：関数名称

bb...bb：関数の戻り値

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFRB03075-E

HiRDB don't support 2 phase commitment.　　（Ｃ）

反映先HiRDBは2相コミット方式に対応していません。

反映システム定義でcommit_methodにfxa_sqle又はfxa_allを指定していますが，反映先HiRDBは2相コミットをサポートしていません。環境変数のPATH，SHLIB_PATHが正しく指定されていなかったり，メモリ不足でライブラリをローディングできなかったりした可能性もあります。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)HiRDBのバージョンとcommit_methodの指定，環境変数PATH，SHLIB_PATHの指定を確認した後，再実行してください。

KFRB03076-W

HiRDB cannot accept the recovery request of the transaction. Retrying the recovery request, XID = aa...aa, function name = bb...bb, return = cc...cc.　　（Ｃ）

HiRDBがトランザクションの回復要求を受け付けられませんでした。回復要求を再実行します。XID = aa...aa, 関数名 = bb...b, 戻り値 = cc...cc

aa...aa：トランザクション識別子

bb...bb：関数名称

cc...cc：関数の戻り値

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03077-I

HiRDB accepted the recovery request of the transaction, XID = aa...aa, function name = bb...bb, return = cc...cc.　　（Ｃ）

HiRDBがトランザクションの回復要求を受け付けました。XID = aa...aa, 関数名 = bb...bb, 戻り値 = cc...cc

aa...aa：トランザクション識別子

bb...bb：関数名称

cc...cc：関数の戻り値

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03078-E

In spite of reach maximum retry times, HiRDB cannot accept the recovery request of the transaction, XID = aa...aa, function name = bb...bb, return = cc...cc, retry count = dd...dd.　　（Ｃ）

最大リトライ回数に達したにもかかわらず, HiRDBがトランザクションの回復要求を受け付けられませんでした。XID = aa...aa, 関数名 = bb...bb, 戻り値 = cc...cc, リトライ回数 = dd...dd

aa...aa：トランザクション識別子

bb...bb：関数名称

cc...cc：関数の戻り値

dd...dd：リトライ回数

(Ｓ)処理を中断します。

[対策]反映環境定義のxa_recovery_retry_countオペランド，及びxa_recovery_retry_intervalオペランドの指定値を大きくしてください。その後，反映側HiRDBが開始してから，反映処理を再開始してください。

KFRB03080-E

Environment handle allocation error occurred.　　（Ｃ）

ODBC環境ハンドル設定中にエラーが発生しました。

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]ODBCのマニュアルを参照してエラーの原因を取り除いた後，反映処理を再実行してください。

KFRB03081-E

Connection handle allocation error occurred. SQLSTATE ＝ aa...aa.　　（Ｃ）

ODBC接続ハンドル設定中にエラーが発生しました。SQLSTATE ＝ aa...aa.

aa...aa：SQLSTATE

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]ODBCのマニュアルを参照してエラーの原因を取り除いた後，反映処理を再実行してください。

KFRB03082-E

Statement handle allocation error occurred. SQLSTATE ＝ aa...aa.　　（Ｃ）

ODBCステートメントハンドル設定中にエラーが発生しました。SQLSTATE ＝ aa...aa.

aa...aa：SQLSTATE

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]ODBCのマニュアルを参照してエラーの原因を取り除いた後，反映処理を再実行してください。

KFRB03083-E

Unable to get information of ODBC driver，SQLSTATE ＝ aa...aa.　　（Ｃ）

ODBCドライバの情報が読み込めませんでした。SQLSTATE ＝ aa...aa.

aa...aa：SQLSTATE

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]ODBCのマニュアルを参照してエラーの原因を取り除いた後，反映処理を再実行してください。

KFRB03084-E

Unable to set attributes of connections，Attribute ＝ aa...aa，Value ＝ bb...bb，SQLSTATE ＝ cc...cc.　　（Ｃ）

ODBC接続属性の変更ができませんでした。属性 ＝ aa...aa，値 ＝ bb...bb，SQLSTATE ＝ cc...cc.

Connect属性の設定ができませんでした。

aa...aa：属性

bb...bb：値

cc...cc：SQLSTATE

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]ODBCのマニュアルを参照してエラーの原因を取り除いた後，反映処理を再実行してください。

KFRB03085-W

ODBC function returned warning code，function name ＝ aa...aa，SQLSTATE ＝ bb...bb.　　（Ｃ）

ODBC関数で警告が発生しました。ODBC関数名 ＝ aa...aa，SQLSTATE ＝ bb...bb.

ODBC関数が警告メッセージを返しました。

aa...aa：ODBC関数名

bb...bb：SQLSTATE

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03086-E

Data base CONNECT error occurred，datasource ＝ aa...aa，authorization id ＝ bb...bb，SQLSTATE ＝ cc...cc，error code ＝ dd...dd.　　（Ｃ）

ODBCへのCONNECT処理でエラーが発生しました。データソース名 ＝ aa...aa，認可識別子 ＝ bb...bb，SQLSTATE ＝ cc...cc，SQLCODE ＝ dd...dd.

aa...aa：データソース名

bb...bb：認可識別子

cc...cc：SQLSTATE

dd...dd：DBMSエラーコード

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]ODBCのマニュアルを参照してエラーの原因を取り除いた後，反映処理を再実行してください。

KFRB03087-E

Invalid ODBC version of ODBC driver，version ＝ aa...aa.　　（Ｃ）

ODBCドライバのODBCバージョンが不正です。ODBCバージョン ＝ aa...aa.

aa...aa：ODBCのバージョン

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]使っているODBCドライバのサポートバージョンを確認してください。

KFRB03088-E

Invalid ODBC API conformance level of ODBC driver，conformance level = aa...aa.　　（Ｃ）

ODBCドライバのODBC合致レベルが不正です。ODBC合致レベル = aa...aa.

aa...aa：合致レベル

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]使っているODBCドライバの合致レベルを確認してください。

KFRB03089-E

ODBC statement handle free error occurred，SQLSTATE = aa...aa，OPTION = bb...bb.　　（Ｃ）

ODBCステートメントハンドル開放中にエラーが発生しました。SQLSTATE = aa...aa，OPTION = bb...bb.

aa...aa：SQLSTATE

bb...bb：SQLFreeStmt()のオプション

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]ODBCのマニュアルを参照してエラーの原因を取り除いた後，反映処理を再実行してください。

KFRB03090-E

ODBC function returned error code，function name = aa...aa，SQLSTATE = bb...bb.　　（Ｃ）

ODBC関数でエラーが発生しました。ODBC関数名 = aa...aa，SQLSTATE = bb...bb.

aa...aa：ODBC関数名

bb...bb：SQLSTATE

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]ODBCのマニュアルを参照してエラーの原因を取り除いた後，反映処理を再実行してください。

KFRB03091-W

Unable to set ODBC timeout，SQLSTATE = aa...aa.　　（Ｃ）

ODBCへのタイムアウト時間設定を失敗しました。SQLSTATE = aa...aa.

ODBC関数のタイムアウト時間を設定できません。

aa...aa：SQLSTATE

(Ｓ)デフォルトの動作（タイムアウトなし）で処理を続行します。

KFRB03092-W

Data base CONNECT error occurred，Retry connection to database，datasource = aa...aa，authorization id = bb...bb，SQLSTATE = cc...cc，error code = dd...dd.　　（Ｃ）

ODBCへのCONNECT処理でエラーが発生しました。再度CONNECT処理を行ないます。データソース名 = aa...aa，認可識別子 = bb...bb，SQLSTATE = cc...cc，SQLCODE = dd...dd.

aa...aa：データソース名

bb...bb：認可識別子

cc...cc：SQLSTATE

dd...dd：エラーコード

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03094-W

HiRDB data base SQL error occurred, SQLKIND = aa...aa.　　（Ｃ）

HiRDBへのSQL処理でエラーが発生しました。SQLKIND = aa...aa.

HiRDBへのSQL処理でエラーが発生しましたが，このエラーを無視して処理を続行します。

aa...aa：SQL種別

"AUD"：監査証跡処理

(Ｓ)処理を続行します。

[対策]

エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

SQL種別がAUDの場合

反映システム定義のhirdb_audit_trailオペランドの値を確認してください。監査証跡を取得する場合は，オペランドの指定値をnone_cont，又はnone_stop以外に変更してください

反映情報編集UOCでHiRDBへSQLを発行しない場合，反映システム定義のhirdb_audit_trailオペランドの値をnone_cont，又はnone_stop以外に変更するか，反映情報編集UOCの実行ファイル作成時にHiRDBのライブラリをリンクしないでください。

反映情報編集UOCでHiRDBへSQLを発行する場合，作成規則に反したSQLが発行されていないかどうか確認し，必要に応じて反映情報編集UOCを修正してください。

上記に問題がない場合は，HiRDBのメッセージを確認してエラーの原因を取り除いてください。

KFRB03095-W

Column data UOC function returned warning code，UOC function name = xx...xx，reflection table name = mm...mm，reflection column name = nn...nn，status = aa...aa.　　（Ｃ）

列データ編集UOC関数から警告レベルのステータスが返されました。UOC関数名 = xx...xx，反映表名 = mm...mm，反映列名 = nn...nn，ステータスコード = aa...aa.

xx...xx：列データ編集UOC関数名

mm...mm：反映表名

nn...nn：反映列名

aa...aa：列データ編集UOCからのステータス

(Ｓ)処理を続行します。

[対策]列データ編集UOCの処理内容を調査して対策してください。

KFRB03101-W

Row not found at UPDATE request and now changing INSERT，extracted name ＝ aa...aa，reflect table name ＝ bb...bb.　　（Ｃ）

UPDATE対象の行が存在しません。INSERTに変換します。更新情報名 ＝ aa...aa，反映表名 ＝ bb...bb.

aa...aa：更新情報名

bb...bb：反映対象表名

付加情報としてマッピングキー値を出力します。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03102-W

Row already exists at INSERT request and now changing UPDATE，extracted name ＝ aa...aa，reflect table name ＝ bb...bb.　　（Ｃ）

INSERT対象の行は既に存在します。UPDATEに変換します。更新情報名 ＝ aa...aa，反映表名 ＝ bb...bb.

aa...aa：更新情報名

bb...bb：反映対象表名

付加情報としてマッピングキー値を出力します。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03103-W

Change DELETE request to UPDATE（NULL value） because table merge option，extracted name ＝ aa...aa，reflect table name ＝ bb...bb.　　（Ｃ）

マージ表オプションにより，DELETEをUPDATE（NULL値）に変換します。更新情報名 ＝ aa...aa，反映表名 ＝ bb...bb.

aa...aa：更新情報名

bb...bb：反映対象表名

付加情報としてマッピングキー値を出力します。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03104-E

Conversion failed from INSERT to UPDATE statement，extracted name ＝ aa...aa，reflect table name ＝ bb...bb.　　（Ｃ）

INSERT対象行をUPDATEに変換できません。更新情報名 ＝ aa...aa，反映表名 ＝ bb...bb.

aa...aa：更新情報名

bb...bb：反映対象表名

付加情報としてマッピングキー値を出力します。また，HDSPATHディレクトリ下に簡易ダンプを出力します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)簡易ダンプを保存した後，保守員に連絡してください。

KFRB03105-E

Conversion failed from DELETE to UPDATE statement，extracted name ＝ aa...aa，reflect table name ＝ bb...bb.　　（Ｃ）

DELETE対象行をUPDATEに変換できません。更新情報名 ＝ aa...aa，反映表名 ＝ bb...bb.

aa...aa：更新情報名

bb...bb：反映対象表名

付加情報としてマッピングキー値を出力します。また，HDSPATHディレクトリ下に簡易ダンプを出力します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)簡易ダンプを保存した後，保守員に連絡してください。

KFRB03106-W

Though the DELETE request was changed to UPDATE(NULL value) request, the UPDATE(NULL value) request was skipped because of no row satisfying search condition, extracted name = aa...aa, reflect table name = bb...bb.　　（Ｃ）

DELETEをUPDATE（NULL値）に変換しましたが，条件に合う行が反映表の中にないので，UPDATE（NULL値）を無視しました。更新情報名 = aa...aa，反映表名 = bb...bb

マージ表のsqlconvopt2オプションが指定されたため，DELETEをNULL値のUPDATEに変換してSQLを発行しました。しかし，条件に合う行が反映表の中になかったため，このSQLを無視しました。

aa...aa：更新情報名

bb...bb：反映対象表名

付加情報としてマッピングキー値を出力します。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03110-W

Log data is ADT attribute data specified INSERT. Reflect process set null value and continue，extract data name ＝ aa...aa，reflect table name ＝ bb...bb，reflect column name ＝cc...cc.　　（Ｃ）

更新情報は抽象データ型の属性データを指定したINSERTです。反映プロセスは，不正な抽出データへnull値を設定し処理を続行します。更新情報名 ＝ aa...aa，反映表名 ＝ bb...bb，反映列名 ＝cc...cc.

時系列情報表やマージ表オプションの指定によって，抽象データ型の属性指定によるINSERTが実行されました。反映プロセスは不正な抽出データへnull値を設定した後，反映処理を続行します。

aa...aa：更新情報名

bb...bb：反映対象表名

cc...cc：反映列名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)反映エラー情報ファイルを参照して抽出データを特定した後，抽出データを確認してください。必要であれば手動でデータを更新してください。

KFRB03111-E

Not exist hash function library，library name ＝ aa...aa.　　（Ｃ）

ハッシュ関数ライブラリが存在しません。ライブラリ名 ＝ aa...aa.

aa...aa：ライブラリ名

(Ｓ)処理を終了します。

[対策]エラーファイルなど必要な資料を取得した後，保守員に連絡してください。

KFRB03112-E

Failed to load hash function library，library name ＝ aa...aa，errno ＝ bb...bb.　　（Ｃ）

ハッシュ関数ライブラリのロードに失敗しました。ライブラリ名 ＝ aa...aa，エラー番号 ＝ bb...bb.

aa...aa：ライブラリ名

bb...bb：エラー番号

(Ｓ)処理を終了します。

[対策]エラーファイルなど必要な資料を取得した後，保守員に連絡してください。

KFRB03113-E

Failed to find hash function symbol，function name ＝ aa...aa，errno ＝ bb...bb.　　（Ｃ）

ハッシュ関数のシンボル取得に失敗しました。関数名 ＝ aa...aa，エラー番号 ＝ bb...bb.

aa...aa：関数名

bb...bb：エラー番号

(Ｓ)処理を終了します。

[対策]エラーファイルなど必要な資料を取得した後，保守員に連絡してください。

KFRB03114-E

Hash function error occurred，return code ＝ aa...aa.　　（Ｃ）

ハッシュ関数がエラー終了しました。リターンコード ＝ aa...aa.

aa...aa：リターンコード

(Ｓ)処理を終了します。

[対策]エラーファイルなど必要な資料を取得した後，保守員に連絡してください。

KFRB03115-E

Invalid hash value returned from hash function，RDAREA number ＝ aa...aa，RDAREA index ＝ bb...bb.　　（Ｃ）

ハッシュ関数が不正なRDエリア指定順序を返しました。RDエリア数 ＝ aa...aa，RDエリア指定順序 ＝ bb...bb.

aa...aa：RDエリア数

bb...bb：RDエリア指定順序

(Ｓ)処理を終了します。

[対策]エラーファイルなど必要な資料を取得した後，保守員に連絡してください。

KFRB03116-W

Null value set in hash key column，hash key column name ＝ aa...aa.　　（Ｃ）

ハッシュのキー列にNULL値が設定されました。ハッシュキー列名称 ＝ aa...aa.

aa...aa：ハッシュキー列名称

(Ｓ)該当する更新情報は反映させないで，処理を続行します。

KFRB03117-E

Failed to get hash key column data，hash key column name ＝ aa...aa.　　（Ｃ）

ハッシュのキー列の値の取得に失敗しました。ハッシュキー列名称 ＝ aa...aa.

aa...aa：ハッシュキー列名称

(Ｓ)処理を終了します。

[対策]エラーファイルなど必要な資料を取得した後，保守員に連絡してください。

KFRB03201-I

Definition Server process started. mode = nn...nn.　　（Ｃ）

反映定義サーバプロセスを開始します。開始モード = nn...nn.

nn...nn：開始モードの種別

Initial：初期開始

Normal：通常開始

Recover：リラン開始

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03202-I

Definition Server process terminated，status = nn...nn，addinfo = xx...xx.　　（Ｃ）

反映定義サーバプロセスを終了します。ステータス = nn...nn，詳細情報 = xx...xx.

nn...nn：終了ステータス

Initial：初期状態（再起動時には初期化から開始します）

Normal：正常終了状態

Immediate：即時終了状態

Event：イベント終了状態

Error：エラー終了状態（再起動時にはリランを実行します）

xx...xx：詳細情報（内部情報）

(Ｓ)処理を終了します。

[対策]終了ステータスがInitial又はErrorの場合は，エラーが発生している可能性があります。先に出力されているエラーメッセージを確認してください。エラーが発生しているときには，原因を取り除いた後，反映処理を再実行してください。

KFRB03203-E

Definition Server process terminated abnormally，module = aa...aa，line = nn...nn，addinfo = xx...xx.　　（Ｃ）

反映定義サーバプロセスの異常検知により終了します。モジュール名 = aa...aa，行番号 = nn...nn，詳細情報 = xx...xx.

aa...aa：モジュール名

nn...nn：行番号

xx...xx：詳細情報（内部情報）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)コアダンプなど必要な資料を取得した後，保守員に連絡してください。

KFRB03204-I

Now，watching reflect process.　　（Ｃ）

反映プロセスを監視します。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03205-I

Found abnormal termination of Reflect process，group name = aa...aa.　　（Ｃ）

反映プロセスの異常終了を検知しました。グループ名 = aa...aa.

aa...aa：グループ名

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03206-E

Reflection-env file parsing error occurred.　　（Ｃ）

反映環境定義ファイルを解析中にエラーが発生しました。

(Ｓ)終了処理を開始します。

[対策]反映環境定義ファイルに指定しているオペランドを修正してください。

KFRB03207-E

Internal error occurred in definition server，factor code = aa...aa，addinfo = [mm...mm，nn...nn].　　（Ｃ）

反映定義サーバプロセスで内部エラーが発生しました。要因コード = aa...aa，詳細情報 = [mm...mm，nn...nn].

aa...aa：要因コード

mm...mm，nn...nn：詳細情報（内部情報）

(Ｓ)処理を終了します。

[対策]反映エラー情報ファイルなどの必要な資料を取得した後，保守員に連絡してください。

KFRB03208-I

Defer start of reflection，deferred time = aa...aa minutes，reflect mode = nn...nn.　　（Ｃ）

反映処理の開始を遅延します。遅延時間 = aa...aa秒，遅延開始後反映処理モード = nn...nn.

aa...aa：遅延時間

（0分の場合，反映処理の再起動要求まで遅延します）

nn...nn：遅延開始後の反映処理の方式

TBL：表単位反映方式

TRN：トランザクション単位反映方式

SPD：未決状態（breaktime，breakmodeオペランドが指定されていないため，反映処理の再起動を要求したときに決定します）

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03209-I

Initialization completed in reflection.　　（Ｃ）

反映処理の初期化を完了しました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03210-I

Accepted stop request in reflector，request kind = aa...aa.　　（Ｃ）

反映処理において停止要求を受け付けました。要求種別 = aa...aa.

aa...aa：要求種別

Normal：

hdsstopコマンドを受け付けたため，最終の送信終了通知までの反映を完了した後，処理を終了します。

Event：

hdsstop -t eventコマンドを受け付けたため，これ以降最初に出現するイベントまで反映した後，処理を終了します。

Force：

hdsstop -t forceコマンドを受け付けたため，データベースの整合が取れるまで反映した後，処理を終了します。

Spd：

hdsrfctl -m spdコマンドを受け付けたため，これ以降最初に出現するイベントまで反映した後，処理を終了します。

S-Immediate：

hdsstop -t immediateコマンドを受け付けたため，反映プロセスの終了を待ちます。

R-Immediate：

hdsrfctl -d データ連動識別子 -m immediateコマンドを受け付けたため，反映プロセスの終了を待ちます。

G-Immediate：

hdsrfctl -g 同期反映グループ名 -m immediateコマンドを受け付けたため，反映プロセスの終了を待ちます。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03211-I

All reflect process caught event，event-id = aa...aa.　　（Ｃ）

全ての反映プロセスがイベントに到達しました。イベントID = aa...aa.

aa...aa：イベントID

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03213-W

Reflection skip information，extract id = aa...aa.　　（Ｃ）

指定された更新情報の反映を抑止しました。更新情報識別子 = aa...aa

aa...aa：反映を抑止した更新情報識別子

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03214-E

Reflection skip list file definition error，file name = aa...aa，line no = bb...bb，reason = cc...cc.　　（Ｃ）

反映抑止対象リストファイルの定義エラーを検知しました。ファイル名 = aa...aa, 行番号 = bb...bb

aa...aa：反映抑止対象リストファイル名

bb...bb：エラー行番号

cc...cc：理由コード

11：解析エラー

12：登録重複エラー

13：未サポート制御コード検出

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)反映抑止対象リストファイルを修正してください。

KFRB03301-I

Synchronization control process started.　　（Ｃ）

同期管理プロセスを起動しました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03302-I

Synchronization control process ended.　　（Ｃ）

同期管理プロセスを終了しました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB03303-E

Exceeded limit time or transaction count of processing, detail = aa・a.　　（Ｃ）

同期監視処理の限界時間，あるいは限界トランザクション数を超えました。詳細 = aa…aa

同期待ち限界時間，又は同期待ち限界トランザクション数を超えました。

aa...aa：限界を超えた要因

time：同期待ち限界時間

transaction count：同期待ち限界トランザクション数

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)次の対処をしてください。

aa...aaがtimeの場合：

次のどちらかの対策をしてください。

エラー情報ファイルなどを調査して，処理時間が長くなる原因を取り除いた後，反映処理を再起動してください。

反映システム定義のsyncwait_limit_timeオペランドの指定値を大きくした後，反映側Datareplicatorを再起動してください。

aa...aaがtransaction countの場合：

反映システム定義のsyncwait_limit_tran_countオペランドの指定値を大きくした後，反映側Datareplicatorを再起動してください。

これらの対処によっても改善されない場合には，反映側Datareplicatorの同期反映グループを解除（hdsstart -c 同期反映グループ名）して再起動してください。

KFRB03304-E

Unable to specified dsid of Synchronization control process, group name = aa...aa, dsid = bb, command = cc...cc.　　（Ｃ）

同期反映グループを構成するデータ連動識別子は指定できません。同期反映グループ名 = aa...aa, データ連動識別子 = bb, コマンド = cc...cc

同期反映グループを構成するデータ連動識別子に対する操作はできません。

aa...aa：同期反映グループ名

bb：データ連動識別子

cc...cc：コマンド名

(Ｓ)処理を続行します。ただし，コマンドは受け付けられません。

(Ｏ)同期反映グループ名を指定して，再度コマンドを実行してください。

KFRB03311-E

Unable to continue Reflect process due to abnormal termination of Synchronized control process.　　（Ｃ）

同期管理プロセスの停止を検知したため反映プロセスを続行できません。

同期管理プロセスの停止を検知しました。同期反映グループを構成するすべての反映処理を停止します。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)このメッセージの直前に出力されたメッセージからエラー原因を取り除き，hdsstartコマンド又はhdsrfctlコマンドで同期反映グループを再起動してください。

KFRB03312-E

Detected illegal extract data.　　（Ｃ）

不正な更新情報を検知しました。

反映トランザクション同期機能で使用できない更新情報を検知しました。抽出側HiRDBのpd_rpl_reflect_modeオペランドの値が変更された可能性があります。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)hdsstopコマンドで反映側Datareplicatorを停止した後，同期反映グループを解除（hdsstart -c 同期反映グループ名）して再起動してください。

KFRB03314-W

Executed purge table, table name = aa...a.　　（Ｃ）

Purge Tableを実行しました。table name = aa...a

Purge tableの実行によって反映トランザクションの一部がコミットされました。これ以降，同期イベントを検知するまで，反映トランザクションの同期は保証されません。

aa...a：Purge tableを実行した抽出表名

表名の後ろが30バイトまで空白になった名称が出力されます。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)これ以降，同期イベントを検知するまで，反映トランザクションの同期は保証されません。抽出側システムで，直ちに同期イベントを実行してください。

KFRB03315-E

UOC cannot be executed.　　（Ｃ）

UOCは実行する事ができません。

反映トランザクション同期機能では，反映情報編集UOCは使用できません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)反映定義のload文からby 'uoc名'の指定を削除してください。

KFRB03316-W

Detected illegal event code, event code = aa...a.　　（Ｃ）

不正なイベントコードを検知しました。イベントコード = aa...a

反映トランザクション同期機能では，eventsyncで指定したイベントコード以外は扱えません。

aa...a：検知したイベントコード

(Ｓ)該当するイベントコードを無視して，処理を続行します。

KFRB03317-E

Detected illegal extract definition.　　（Ｃ）

不正な抽出定義を検知しました。

反映トランザクション同期機能使用中は，抽出定義の変更はできません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)hdsstopコマンドで反映側Datareplicatorを停止した後，同期反映グループを解除（hdsstart -c 同期反映グループ名）して再起動してください。

KFRB04001-E

File access error was occurred，operation = nnnnn，file = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｓ）

ファイル操作でエラーを検知しました。

nnnnn：操作種別（システムコール名）

aa...aa：ファイルの絶対パス名

ただし，hdsenv.iniファイルについては，絶対パスで出力されません。

ファイルの場所は，Datareplicatorのインストールディレクトリ下です。

xx...xx：エラー番号

エラー番号が0の場合は，次のことを示します。

操作種別がopen ：初期化されていないか，初期化処理がエラー

操作種別がread ：ファイルの内容不正

操作種別がwrite：ディスク容量不足

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

ファイル名にhdsenv.iniが出力されている場合は，hdsenv.iniファイルにアクセスできない状態か，ファイル内容が不正です。Datareplicatorを再インストールしてください。

KFRB04002-E

Necessary file not found，file = aa...aa.　　（Ｓ）

必要なファイルがありません。

aa...aa：ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)実行したコマンド名，及びaa...aaに出力されているファイル名を基に，次に示す表を参照して対策してください。

コマンド名

ファイル名

意味

対策

hdestart_n

抽出システム定義ファイル名

抽出システム定義ファイルが見付かりません。原因として，次に示す可能性が考えられます。

環境変数HDEPATHに間違った運用ディレクトリを指定している。

システムマネジャがないノードで抽出マスタプロセスを起動しようとした（-bオプション指定を省略して実行した）。

原因が1の場合

環境変数HDEPATHに，正しい運用ディレクトリを指定してください。

原因が2の場合

抽出マスタプロセスを起動するために，システムマネジャがあるノードでコマンドを実行してください。

hdestop_n

errfile_1サーバ名

抽出ノードマスタエラー情報ファイルが見付かりません。原因として，次に示す可能性が考えられます。

環境変数HDEPATHに，間違った運用ディレクトリを指定している。

抽出システム定義のnodecontrolオペランドに指定されている値がunitである。

-bオプションに指定したサーバが，コマンドを実行したノード上に存在しない。又は-bオプションに不正なサーバ名を指定した。

抽出ノードマスタエラー情報ファイルが不当に削除された。

原因が1の場合

環境変数HDEPATHに，正しい運用ディレクトリを指定してください。

原因が2の場合

抽出側Datareplicatorを停止する場合，hdestopコマンドを使用してください。hdestop_nコマンドを使用する場合の前提条件などについては，「7. コマンドの文法」を参照してください。

原因が3の場合

-bオプションに指定したサーバが存在するノード上でコマンドを実行しているかどうかを見直してください。

原因が4の場合

hdestop_nコマンドは実行できません。抽出側Datareplicatorを停止する場合，hdestopコマンドを使用してください。

抽出システム定義ファイル名

抽出システム定義ファイルが見付かりません。原因として，次に示す可能性が考えられます。

環境変数HDEPATHに，間違った運用ディレクトリを指定している。

システムマネジャがないノードで抽出マスタプロセスを停止しようとした（-bオプション指定を省略して実行した）。

原因が1の場合

環境変数HDEPATHに，正しい運用ディレクトリを指定してください。

原因が2の場合

システムマネジャがあるノードでコマンドを実行してください。

その他

−

コマンド実行に必要なファイルが存在しません。

エラー原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04003-E

Invalid file size，file ＝ nn...nn，size ＝ aa...aa.　　（Ｓ）

ファイルのサイズが不正です。

nn...nn：ファイル名

aa...aa：ファイルのサイズ

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04004-E

Invalid file type，file = aa...aa.　　（Ｓ）

ファイルの種別が不正です。

aa...aa：ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04005-E

Invalid file data，file = aa...aa.　　（Ｓ）

ファイルの内容が不正です。

aa...aa：ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04006-E

Unable to use both UNIX regular file and Character special file.　　（Ｓ）

UNIXの通常ファイルとキャラクタ型スペシャルファイルを混在して使えません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)「4.6.2　抽出側Datareplicatorで使うファイルの準備」，又は「4.7.2　反映側Datareplicatorで使うファイルの準備」を参照して，ファイル種別の混在を修正した後，再実行してください。

KFRB04007-E

Necessary directory not found，directory = aa...aa.　　（Ｓ+Ｌ）

必要なディレクトリが存在しません。

aa...aa：ディレクトリ名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)実行したコマンド名，及びaa...aaに出力されているディレクトリ名を基に，次に示す表を参照して対策してください。

コマンド名

ディレクトリ名

意味

対策

hdestart_n

環境変数HDEPATHに設定されたディレクトリ名

抽出側Datareplicatorの運用ディレクトリが見付かりません。

環境変数HDEPATHに，正しい運用ディレクトリを指定してください。

hdestop_n

KFRB04011-E

Semaphore operation failure，sem-id = aa...aa，kind = nn...nn，errno = xx...xx.　　（Ｓ）

排他処理の操作に失敗しました。

aa...aa：セマフォID

nn...nn：排他種別

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04012-E

Unable to allocate semaphore，sem-key = aa...aa，size = bb...bb，errno = cc...cc.　　（Ｓ）

セマフォの割り当てに失敗しました。

aa...aa：セマフォキー

bb...bb：セマフォ割り当てサイズ

cc...cc：errnoにセットされたエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04021-E

Signal operation failure，process-id = aa...aa，kind = bb...bb，errno = xx...xx.　　（Ｓ）

シグナルの操作に失敗しました。

aa...aa：相手プロセスのID

bb...bb：送信しようとしたシグナル

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

errno=1の場合，相手プロセスを起動したユーザと同じユーザで再実行してください。

KFRB04031-E

Cannot exec child process，process name = aa...aa，errno = xx...xx.　　（Ｃ）

子プロセスを実行できません。

aa...aa：子プロセス名

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04032-E

Cannot fork child process，errno = xx...xx.　　（Ｓ）

子プロセスを生成できません。

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04033-E

Timeout occurred in Source site Datareplicator start, waiting time = aa...aasecond, process name = bb...bb.　　（Ｓ）

抽出側Datareplicatorの起動がaa…aa秒以内に完了しませんでした。

aa...aa：起動完了待ち時間

bb...bb：起動対象のプロセス名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)保守員に連絡し，hdestartコマンドを実行したディレクトリ下に出力されているコアダンプを取得してください。

KFRB04034-E

Found abnormal termination process, pid = aa...aa, process name = bb...bb.　　（Ｓ）

プロセスの異常終了を検知しました。

aa...aa：異常終了した子プロセスのプロセスID

bb...bb：起動対象のプロセス名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)syslogfile，又はmsterrfile1，msterrfile2に出力されているメッセージを参照し，エラー原因を取り除いてhdestartコマンドを再実行してください。メッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFRB04041-E

Shared memory operation failure，type = mm...mm，shm-id = aa...aa，kind = nn...nn，errno = xx...xx.　　（Ｓ）

共用メモリの操作に失敗しました。

mm...mm：共用メモリ種別

aa...aa：共用メモリID

nn...nn：操作種別

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04042-E

Unable to allocate shared memory，type = mm...mm，shm-key = aa...aa，size = bb...bb，errno = cc...cc.　　（Ｓ）

共用メモリの割り当てに失敗しました。

mm...mm：共用メモリ種別

aa...aa：共用メモリキー

bb...bb：共用メモリ割り当てサイズ

cc...cc：errnoにセットされたエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04051-E

Insufficient memory，type = mm...mm，size = nn...nn，errno = xx...xx.　　（Ｓ）

メモリが不足しています。

mm...mm：詳細コード

nn...nn：メモリ割り当てサイズ

xx...xx：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04061-E

Necessary environment variable value cannot get，variable name = aa...aa.　　（Ｓ）

操作に必要な環境変数が設定されていません。

aa...aa：環境変数名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04062-E

Environment variable value invalid，variable name = aa...aa.　　（Ｓ）

環境変数に指定した値が不正です。

aa...aa：環境変数名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04071-E

Standard input not terminal.　　（Ｓ）

標準入力が端末ではありません。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04101-E

Invalid command argument.　　（Ｓ）

コマンドの引数の指定に誤りがあります。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04102-E

Invalid option specified，option name = aa...aa.　　（Ｓ）

指定できないコマンドオプションを検知しました。

aa...aa：コマンドオプション

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04103-E

Necessary option not specified，option name = aa...aa.　　（Ｓ）

必要なコマンドオプションが指定されていません。

aa...aa：コマンドオプション

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04104-E

Option value is invalid，option name = aa...aa.　　（Ｓ）

コマンドオプションに指定された値が不正です。

aa...aa：コマンドオプション

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04105-E

Options can not specify simultaneously，option name = aa...aa and bb...bb.　　（Ｓ）

コマンドオプションとして，同時に指定できないものがあります。

aa...aa及びbb...bb：コマンドオプション

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04201-E

Invalid User-id found.　　（Ｓ）

ユーザIDが不正です。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04202-E

Invalid Password found.　　（Ｓ）

パスワードが不正です。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04203-E

Invalid Time range in definition file，definition file = aa...aa.　　（Ｓ）

定義ファイルで指定した時間が不正です。

aa...aa：反映システム定義ファイル名 又は反映環境定義ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04204-E

Invalid HiRDB Datareplicator-id found in definition file，definition file = aa...aa.　　（Ｓ）

定義ファイルで指定した反映側Datareplicator識別子が不正です。

aa...aa：反映システム定義ファイル名 又は反映環境定義ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04205-E

Invalid replication node-id found in definition file，definition file = aa...aa.　　（Ｓ）

定義ファイルで指定したデータ連動識別子が不正です。

aa...aa：反映システム定義ファイル名 又は反映環境定義ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04206-E

Invalid service name found in definition file，definition file = aa...aa.　　（Ｓ）

定義ファイルで指定したサービス名が不正です。

aa...aa：反映システム定義ファイル名 又は反映環境定義ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04207-E

Invalid file name found in definition file，file name = aa...aa，definition file = bb...bb.　　（Ｓ）

定義ファイルで指定したファイル名が不正です。

aa...aa：指定したファイル名

bb...bb：反映システム定義ファイル名 又は反映環境定義ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04208-E

Invalid T-SELECTOR found in definition file，definition file = aa...aa.　　（Ｓ）

定義ファイルで指定したTセレクタが不正です。

aa...aa：反映システム定義ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04211-E

Sector size is larger than queuesize，sector size = aa...aa，queuesize = bb...bb.　　（Ｓ）

反映情報キューファイルサイズよりも，セクタ長の方が大きくなっています。

aa...aa：セクタ長

bb...bb：キューファイルサイズ

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04212-E

Sector size is larger than statssize，sector size ＝ aa...aa，statssize ＝ bb...bb.　　（Ｓ）

反映ステータスファイルのサイズよりも，セクタ長の方が大きいです。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04213-E

Command option value is not equal to dsid number of incomplete initialization，previous value = aa...aa，current value = bb...bb.　　（Ｓ）

指定したデータ連動識別子番号は，未完了となった部分初期化で指定されていたデータ連動識別子番号と異なります。

aa...aa：前回指定したデータ連動識別子番号

bb...bb：今回指定したデータ連動識別子番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)前回指定したデータ連動識別子番号を指定して部分初期化を再実行するか，反映側Datareplicator全体を初期化してください。

KFRB04214-E

The initializing which designated dsid was incomplete，dsid no= aa...aa.　　（Ｓ）

部分初期化が完了していません。

aa...aa：前回の部分初期化で指定したデータ連動識別子番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)前回指定したデータ連動識別子番号を指定して部分初期化を再実行するか，反映側Datareplicator全体を初期化してください。

KFRB04215-E

Target site Datareplicator is not initialized.　　（Ｓ）

反映側Datareplicatorが初期化されていません。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)反映側Datareplicator全体を初期化してください。

KFRB04216-I

Target site Datareplicator initialization completed.　　（Ｃ）

反映側Datareplicatorの初期化が完了しました。

(Ｓ)システムを終了します。

KFRB04217-E

Unable to initialize target site Datareplicator，because there are data to be reflected.　　（Ｓ）

反映環境を初期化できません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)反映側Datareplicatorの状況に応じて対処してください。

反映側Datareplicatorの状況

対処方法

未反映の更新情報が残っており，反映が必要な場合

未反映の更新情報をすべて反映した後，再度初期化してください。

未反映の更新情報が残っているが，反映が必要ない場合

すべての更新情報を反映したが，hdsstop -t forceコマンドでDatareplicatorを強制終了した場合

反映情報ステータスファイル，又は反映情報キューファイルをキャラクタ型スペシャルファイルで作成し，初めて反映側Datareplicatorを初期化する場合

反映環境定義のstatsfileオペランドに指定したステータスファイル名を変更する場合に，変更するステータスファイル名と同じ名前のファイルが既に存在しているとき

hdsstart -i -fコマンドで，再度初期化してください。

KFRB04218-I

Command request was ignored because process is running，process = aa...aa，pid = bb...bb.　　（Ｓ+Ｌ）

起動しようとしたプロセスは既に稼働中のため，起動要求を無視します。

aa...aa：プロセス種別

hdemaster：抽出マスタプロセス

hdenodemst：抽出ノードマスタプロセス

bb...bb：プロセスID

(Ｓ)処理を中止します。

KFRB04219-E

Command request was ignored because process is not running，process = aa...aa.　　（Ｓ+Ｌ）

停止しようとしたプロセスは稼働中ではないため，停止要求を無視します。

aa...aa：プロセス種別

hdemaster：抽出マスタプロセス

hdenodemst：抽出ノードマスタプロセス

注

次に示すすべての条件が重なる環境下でhdestop_nコマンドを実行した場合，抽出ノードマスタプロセスが稼働中であってもコマンドの実行結果としてこのメッセージが出力されます。

抽出システム定義のnodecontrolオペランドの指定値がunitである。

運用ディレクトリ下にerrfile1_サーバ名というファイルが存在する。

hdestop_nコマンドを-bオプション指定で実行する。

この場合，抽出側Datareplicatorを停止するためにはhdestopコマンドを使用してください。

hdestop_nコマンドを使用するための前提条件などについては，「7. コマンドの文法」を参照してください。

(Ｓ)処理を中止します。

KFRB04220-E

Unable to execute aa...aa command because of definition，info = "bb...bb".　　（Ｓ+Ｌ）

コマンドを実行するための前提条件をDatareplicatorの定義が満たしていないため，コマンドの実行ができません。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：オペランド情報

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)コマンド名及びオペランド情報を基に，次に示す表を参照して対策してください。

コマンド名

ディレクトリ名

意味

対策

hdestop_n

nodecontrol=unit

抽出システム定義のnodecontrolオペランドに指定されている値がunitであるため，コマンドを実行できません。

抽出側Datareplicatorを停止する場合，hdestopコマンドを使用してください。hdestop_nコマンドを使用するための前提条件などについては，「7. コマンドの文法」を参照してください。

KFRB04221-E

Command request acceptance error was occurred, command = aa...aa, reason = bb...bb.　　（Ｓ）

コマンド要求の受け付けエラーが発生しました。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：理由コード

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)コマンド名及び理由コードを基に，次に示す表を参照して対策してください。

コマンド名

理由コード

意味

対策

hdsrfctl

1

コマンドの引数が不正です。

コマンドの引数を見直してください。反映エラー情報ファイル，syslogファイル，又は標準エラー出力に出力されるメッセージに従って対処してください。

11

反映処理の起動オプションを指定してこのコマンドを実行しましたが，反映処理は既に起動済みです。

反映処理は既に起動済みであるため，このメッセージに対する対処は不要です。

12

反映処理の起動オプションを指定してこのコマンドを実行しましたが，反映マスタプロセスからの応答がありません。

反映エラー情報ファイルを参照して，反映側Datareplicatorが正しく動作しているかどうか確認してください。

エラーメッセージが出力されていない場合，反映側Datareplicatorが応答できない状態となっている可能性があります。リソース削除コマンドを実行した後，反映側Datareplicatorを再起動してください。

hdechgstatus

11

一部のノード又はサーバの状態更新に失敗しました。

次の対策をしてください。

抽出マスタエラー情報ファイル中のKFRB00724-Wメッセージを確認して，更新に失敗したホスト名を特定してください。

KFRB00724-Wメッセージの直前にエラーメッセージが出力されている場合は，エラーメッセージに従って対処してください。

エラーメッセージが出力されていない場合は，抽出ノードマスタエラー情報ファイルに出力されているKFRB00725-Wメッセージを確認して，更新に失敗したサーバ名を特定してください。KFRB00725-Wメッセージの直前に出力されているエラーメッセージに従って対処してください。

KFRB04301-E

Target site Datareplicator is already started.　　（Ｓ）

反映側Datareplicatorは既に起動されています。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04302-E

Target site Datareplicator is not started.　　（Ｓ）

反映側Datareplicatorは起動されていません。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04303-E

Same type command was already accepted. This command was ignored，accepted command = aa...aa.　　（Ｓ）

既に同系統のコマンドが実行されています。このコマンドは無効にします。

aa...aa：受け付け済みのコマンド

(Ｓ)処理を中止します。

KFRB04304-E

After HiRDB Datareplicator initialized，operand changed in definition file，operand = aa...aa，definition file = bb...bb.　　（Ｓ）

Datareplicatorを初期化した後に，定義ファイル内のオペランドが変更されました。

aa...aa：オペランド名

オペランド名がrefenv001〜refenv128の場合，そのオペランドで指定した反映処理環境ファイルの中のstatsfileオペランドが変更された可能性もあります。

bb...bb：定義ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04305-E

Update queue file must be more than two in definition file，definition file = aa...aa.　　（Ｓ）

反映情報キューファイルは2個以上必要です。

aa...aa：定義ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04306-E

Replication node-id not specified in definition file，definition file = aa...aa.　　（Ｓ）

データ連動識別子が指定されてません。

aa...aa：定義ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04307-E

Protocol not specified in definition file，definition file = aa...aa.　　（Ｓ）

プロトコルが指定されてません。

aa...aa：定義ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04308-E

Unreflected data file must be two in definition file，definition file = aa...aa.　　（Ｓ）

未反映情報ファイルは2個必要です。

aa...aa：定義ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04309-E

Reflect status file not specified in definition file，definition file = aa...aa.　　（Ｓ）

反映ステータスファイルが指定されてません。

aa...aa：定義ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04310-E

Reflect environment file not specified for replication node-id in definition file，definition file = aa...aa.　　（Ｓ）

データ連動識別子に対応する反映環境定義ファイルが反映システム定義ファイルに指定されていません。

aa...aa：反映環境定義ファイルの絶対パス名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)反映システム定義ファイルのrefenvxxxに，反映定義ファイル名を指定してください。反映システム定義ファイルを修正後，再実行してください。

KFRB04311-E

File size not specified in definition file，file kind = aa...aa，definition file = bb...bb　　（Ｓ）

ファイルサイズが指定されてません。

aa...aa：ファイル種別

bb...bb：定義ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04312-E

Shared memory size not specified in definition file，definition file = aa...aa.　　（Ｓ）

定義情報格納用の共用メモリサイズが指定されてません。

aa...aa：定義ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04313-E

Cannot accept command while processing command，rejected command = aa...aa.　　（Ｓ）

コマンド処理中のためコマンドは受け付けられません。

aa...aa：コマンド名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)次のどちらかの可能性があります。

他コマンド実行中に該当コマンドを実行しています。

先に実行したコマンドが終了した後，該当コマンドを再度実行してください。

他コマンドが強制停止された後，該当コマンドを実行しています。

Unix版抽出側Datareplicatorの場合はhdeshmclean -l cleanコマンド，Unix版反映側Datareplicatorの場合はhdsshmclean -l cleanコマンドを実行し，残った共用リソースを削除した後，Datareplicatorを再起動してください。

Windows版Datareplicatorの場合は，マシンを再起動してください。

KFRB04314-E

File name not unique in definition file，file name = aa...aa.　　（Ｓ）

定義ファイル中のファイル名称が一意ではありません。

aa...aa：ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04315-E

Replication node-id not unique in definition file，definition file = aa...aa.　　（Ｓ）

定義ファイル中のデータ連動識別子が一意ではありません。

aa...aa：定義ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04316-E

Event code not unique in definition file，definition file = aa...aa.　　（Ｓ）

定義ファイル中のイベントコードが一意ではありません。

aa...aa：定義ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04317-E

T-SELECTOR not specified in definition file，definition file = aa...aa.　　（Ｓ）

Tセレクタを指定していません。

aa...aa：反映システム定義ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04318-E

Invalid SQLCODE found in skip_sqlcode，definition file = nn...nn.　　（Ｓ）

skip_sqlcodeに不正なSQLCODEが指定されています。

nn...nn：定義ファイル

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04319-E

oracleusr not specified in definition file，definition file = aa...aa.　　（Ｓ）

反映システム定義ファイルにoracleusrを指定していません。

aa...aa：反映システム定義ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04320-E

odbcusr not specified in definition file，definition file ＝ aa...aa.　　（Ｓ）

反映システム定義ファイルにodbcusrを指定していません。

aa...aa：反映システム定義ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04321-E

datasource not specified in definition file，definition file ＝ aa...aa.　　（Ｓ）

反映システム定義ファイルにdatasourceを指定していません。

aa...aa：反映システム定義ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04322-E

Duplicate file kind appointed in definition file，operand ＝ aa...aa，definition file ＝ bb...bb.　　（Ｓ）

Datareplicatorファイルシステム領域への割り当てファイル種別を重複して指定しています。

aa...aa：オペランド名

bb...bb：定義ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04323-E

Invalid file kind appointed in definition file，file kind ＝ aa...aa，definition file ＝ bb...bb.　　（Ｓ）

Datareplicatorファイルシステム領域への割り当てに指定したファイル種別が不正です。

aa...aa：割り当てファイルの種別

bb...bb：反映環境定義ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04324-E

Unable to use file system，file system ＝ aa...aa，error code ＝ bb...bb.　　（Ｓ）

Datareplicatorファイルシステム領域が使えません。

aa...aa：Datareplicatorファイルシステム領域名

bb...bb：Datareplicatorファイルシステム領域のアクセスエラー詳細コード

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)Datareplicatorファイルシステム領域に指定したファイルが初期化済みかどうかを確認した後，再実行してください。

Datareplicatorファイルシステム領域のアクセスエラー詳細コードについては，KFRB00714-Eの説明を参照してください。

KFRB04325-E

Failed to initialize file system，file system ＝ aa...aa，error code ＝ bb...bb.　　（Ｓ）

Datareplicatorファイルシステム領域の初期化に失敗しました。

aa...aa：Datareplicatorファイルシステム領域名

bb...bb：Datareplicatorファイルシステム領域のアクセスエラー詳細コード

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)Datareplicatorファイルシステム領域に指定したファイルをhdsfmkfsコマンドで初期化した後，再実行してください。

Datareplicatorファイルシステム領域のアクセスエラー詳細コードについては，KFRB00714-Eの説明を参照してください。

KFRB04326-E

Failed to prepare file system，file system ＝ aa...aa，error code ＝ bb...bb.　　（Ｓ）

Datareplicatorファイルシステム領域の準備に失敗しました。

aa...aa：Datareplicatorファイルシステム領域名

bb...bb：Datareplicatorファイルシステム領域のアクセスエラー詳細コード

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)Datareplicatorファイルシステム領域に指定したファイルが使えるかどうかを確認した後，再実行してください。

Datareplicatorファイルシステム領域のアクセスエラー詳細コードについては，KFRB00714-Eの説明を参照してください。

KFRB04327-E

Unable to add file system，file system ＝ aa...aa，add file ＝ bb...bb，add size ＝ cc...cc，error code ＝ dd...dd.　　（Ｓ）

Datareplicatorファイルシステム領域にファイルを追加できません。

aa...aa：Datareplicatorファイルシステム領域名

bb...bb：追加ファイル名

cc...cc：追加ファイルサイズ

dd...dd：Datareplicatorファイルシステム領域のアクセスエラー詳細コード

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)Datareplicatorファイルシステム領域に格納するファイルのサイズを確認した後，再実行してください。

Datareplicatorファイルシステム領域のアクセスエラー詳細コードについては，KFRB00714-Eの説明を参照してください。

KFRB04328-E

HiRDB don't support 2 phase commitment.　　（Ｓ）

反映システム定義でcommit_methodにfxa_sqle又はfxa_allを指定していますが，反映先HiRDBは2相コミットをサポートしていません。環境変数のPATH，SHLIB_PATHが正しく指定されていなかったり，メモリ不足でライブラリをローディングできなかったりした可能性もあります。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)HiRDBのバージョンとcommit_methodの指定，環境変数PATH，SHLIB_PATHの指定を確認した後，再実行してください。

KFRB04329-E

Unable to share the file system with another dsid，file system = aa...aa，definition file = bb...bb.　　（Ｓ）

部分初期化をする場合は，ほかのdsidとの間でDatareplicatorファイルシステム領域名を共有できません。

aa...aa：Datareplicatorファイルシステム領域名

bb...bb：定義ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04330-E

Insufficient status file size.　　（Ｓ）

反映ステータスファイルサイズが不足しています。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)見積もり式に従って反映環境定義のstatssizeオペランドの設定値を十分な値に変更した後，再実行してください。なお，Datareplicator 06-03以降では最低サイズが165KBなので注意してください。

KFRB04331-Q

Do you really want to clean up all resources (y or n)?　　（Ｓ）

Datareplicatorの共用リソースを削除するかどうかを応答してください。

「y」を応答：Datareplicatorの共用リソースを削除します。

「n」を応答：Datareplicatorの共用リソースの削除をキャンセルして終了します。

(Ｓ)応答を待ちます。

(Ｏ)Datareplicatorの共用リソースを削除する場合は「y」を入力してください。Datareplicatorの共用リソースの削除をキャンセルする場合は「n」を入力してください。

KFRB04332-I

All resources were cleaned up successfully.　　（Ｓ）

Datareplicatorの共用リソースを削除しました。

(Ｓ)処理を終了します。

KFRB04333-I

There are no resources.　　（Ｓ）

Datareplicatorの共用リソースはありません。

(Ｓ)処理を終了します。

KFRB04334-E

There is not host-name or server-name resource.　　（Ｓ）

ホスト名またはサーバ名のリソースがありません

hdeshmcleanコマンドの-xオプションに指定したホスト名，又はサーバ名のリソースがありません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)hdeshmcleanコマンドの-xオプションに指定したホスト名，又はサーバ名を見直してください。

抽出システム定義のnodecontrolオペランドにserverを指定している場合：

-xに，削除対象とする共用リソースが存在するバックエンドサーバ名を指定してください。

抽出システム定義のerrfile_uniqueオペランドにtrueを指定している場合：

-xに，削除対象とする共用リソースが存在するサーバのホスト名を指定してください。

KFRB04335-E

Invalid combination of startmode operand in Synchronization reflection group.　　（Ｓ）

同期反映グループ間のstartmodeオペランドの組合せが不正です。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)同期反映グループ内でのstartmodeオペランドの組み合わせを以下のどちらかに修正した後，再度hdsstartを実行してください。

(a)　trn，もしくはtblだけの組み合わせとする。

(b)　すべてspdで統一する。

KFRB04336-E

Dsid specified as Synchronization reflection group does not exist.　　（Ｓ）

同期反映グループに指定したデータ連動識別子は存在しません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)dsidxxxオペランドに定義したデータ連動識別子を指定してください。修正後，初期化を実行してください。

KFRB04337-E

Invalid dsid specified as Synchronization reflection group.　　（Ｓ）

同期反映グループに指定したデータ連動識別子が不正です。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)データ連動識別子を，次の点に注意して見直してください。修正後，初期化を実行してください。

1文字，又は3〜8文字を指定している。

0〜9，A〜F以外の文字を指定している。

KFRB04338-E

Synchronization reflection group name does not exist.　　（Ｓ）

指定した同期反映グループ名は存在しません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)同期反映グループ名を，次の点に注意して見直してください。修正後，初期化を実行してください。

syncgroup001オペランドで指定した名称と異なる。

syncgroup001オペランドの指定がない。

KFRB04339-E

Duplicate dsid specified as Synchronization reflection group.　　（Ｓ）

同期反映グループに指定したデータ連動識別子が重複しています。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)重複したデータ連動識別子を見直してください。修正後，初期化を実行してください。

KFRB04343-W

Synchronous reflection group canceled, group name = nn...n.　　（Ｓ）

同期反映グループはキャンセルされました。これ以降，該当する同期反映グループでの反映トランザクション同期機能は機能しません。

nn...n：同期反映グループ名

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB04344-E

Invalid Synchronization reflection group name.　　（Ｓ）

同期反映グループが不正です。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)同期反映グループを修正してください。

KFRB04345-E

Not specified dsid as Synchronization reflection group.　　（Ｓ）

同期反映グループのデータ連動識別子番号は部分初期化できません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)同期反映グループ以外のデータ連動識別子番号を指定してください。

KFRB04400-E

HiRDB access error occurred，SQL kind = aa...aa，SQLCODE = nn...nn.　　（Ｓ）

HiRDBへのアクセスエラーが発生しました。

aa...aa：SQLのアクセス種別

nn...nn：SQLCODE

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

SQLCODEについては，マニュアル「HiRDB メッセージ」を参照してください。なお，SQLCODEが-449の場合，抽出対象HiRDB上に複数のイベント制御用テーブル（hde_dtbl）が存在している可能性があります。イベント制御用テーブルが抽出対象HiRDB上に一つだけ存在するように，残りのイベント制御用テーブルを削除してください。

KFRB04401-E

Invalid send system identifier，identifier = aa...aa.　　（Ｓ）

送信先識別子が不正です。

aa...aa：送信先識別子

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04402-E

Invalid server name，server name = aa...aa.　　（Ｓ）

サーバ名が不正です。

aa...aa：サーバ名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04410-E

Source site Datareplicator is already started.　　（Ｓ）

抽出側Datareplicatorは既に起動されています。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04411-E

Source site Datareplicator is not started.　　（Ｓ）

抽出側Datareplicatorは起動されていません。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04412-I

Source site Datareplicator initialization is interrupted.　　（Ｓ）

抽出側Datareplicatorの初期化処理を中断します。

(Ｓ)処理を終了します。

KFRB04413-Q

Please confirm HiRDB is not running in replication mode and there is no need to use queue file recovery function, do you really want to continue initialization (y or n)?　　（Ｓ）

初期化を実行して問題ないか，次のことを確認してから初期化処理を続行するかどうかを応答してください。

抽出側HiRDBがHiRDB Datareplicator連携を使っているか

抽出情報キューファイル回復機能を使用する必要があるか

「y」を応答：初期化処理を実行します。

「n」を応答：初期化処理をキャンセルして終了します。

抽出側HiRDBがHiRDB Datareplicator連携を使っている場合：

「y」を応答すると，抽出側DBと反映側DBとの間に不整合が発生することがあります。不整合が発生した場合は，抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境の初期化，及び反映側DBの再作成が必要です。

抽出情報キューファイル回復機能を使用する必要がある場合：

「n」を応答してください。「y」を応答すると，抽出情報キューファイル回復機能を使用できなくなります。

(Ｓ)応答を待ちます。

(Ｏ)初期化処理を実行する場合は「y」を入力してください。初期化処理をキャンセルする場合は「n」を入力してください。

KFRB04414-Q

Extracted data may be lost by initialization，do you really want to continue initialization（y or n）?　　（Ｓ）

初期化を実行して問題ないかどうかを確認してから，初期化処理を続行するかどうかを応答してください。

「y」を応答：初期化処理を実行します。

「n」を応答：初期化処理をキャンセルして終了します。

(Ｓ)応答を待ちます。

(Ｏ)初期化処理を実行する場合は「y」を入力してください。初期化処理をキャンセルする場合は「n」を入力してください。

KFRB04415-E

SQL output processing can not start while Source site Datareplicator is running.　　（Ｓ＋Ｅ）

抽出側Datareplicatorが起動しているため，更新SQL出力処理を開始できません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)抽出側Datareplicatorを停止した後，コマンドを再実行してください。

KFRB04416-E

Extraction processing or transmission processing can not start while SQL output processing is working.　　（Ｓ＋Ｅ）

更新SQL出力処理が起動しているため，抽出処理又は送信処理を開始できません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)抽出側Datareplicatorを停止した後，コマンドを再実行してください。

KFRB04500-I

hdeprep command terminated normally.　　（Ｓ）

hdeprepコマンドは正常に終了しました。

(Ｓ)処理を終了します。

KFRB04501-E

Specified <table name> in <extract clause> in <extract statement> is not defined in HiRDB system，lineno = aa...aa，table name = bb...bb．cc...cc.　　（Ｓ）

extract文のextract句に指定された表名はHiRDBシステム内で定義されていません。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：認可識別子

cc...cc：表識別子

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)認可識別子.表識別子の指定を修正した後，再実行してください。

KFRB04502-E

Specified <column name> in <extract clause> in <extract statement> is not defined in HiRDB system，lineno = aa...aa，column name = bb...bb.　　（Ｓ）

extract文のextract句に指定された列名はHiRDBシステム内で定義されていません。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：列名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)列名を修正又は削除後，再実行してください。

KFRB04503-E

Unable to specified <where clause> for forward matching log data name，lineno = aa...aa.　　（Ｓ）

前方一致の更新情報名に対してwhere句は指定できません。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)from句の更新情報名を全名称で指定するか，又はwhere句を削除した後で，再実行してください。

KFRB04504-E

Condition constant value is invalid，<constant value> = aa...aa，reason = bb...bb，lineno = cc...cc.　　（Ｓ）

送信行選択条件の比較定数値が不正です。

aa...aa：比較定数値

bb...bb：理由コード

length over：長さが上限を超えている

invalid character：数値以外を指定している

cc...cc：抽出定義ファイル内の行番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)定数値を修正した後で，再実行してください。

KFRB04505-E

Number of condition in <where clause> exceeds maximum value，lineno = aa...aa，log data name = bb...bb.　　（Ｓ）

where句に指定した送信行選択条件の数か上限（256）を超えました。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：更新情報名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)送信行選択条件を見直して修正した後で，再実行してください。

KFRB04506-E

Unable to specified <where clause> for one of log data names from same table，lineno = aa...aa，log data name = bb...bb.　　（Ｓ）

1つの表を複数の更新情報名で抽出対象としている場合，その更新情報名に対してwhere句を指定できません。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：更新情報名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)送信行選択の対象とする更新情報名を見直して修正した後，再実行してください。

KFRB04507-E

Condition column type is invalid，lineno = aa...aa，column name = bb...bb.　　（Ｓ）

送信行選択条件列の属性が不正です。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：送信行選択条件列名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)送信行選択条件列の属性を見直して修正した後，再実行してください。

KFRB04508-E

Duplicate <send system identifier> in <extract control statement file>，send system id = aa...aa.　　（Ｓ）

抽出システム定義内の送信先識別子が重複しています。

aa...aa：送信先識別子

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)送信先識別子の重複を排除した後，再実行してください。

KFRB04509-E

Missing value for operand，operand name = aa...aa.　　（Ｓ）

オペランドの値の指定がありません。

aa...aa：オペランド名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)必要なオペランドに値を指定した後，再実行してください。

KFRB04510-E

Invalid sendidxx operand in definition file，definition file = aa...aa.　　（Ｓ）

sendidxxオペランドが不正です。

aa...aa：抽出システム定義ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)抽出システム定義ファイルのオペランドの指定値を修正した後，再実行してください。

KFRB04511-E

<system table name> is specified in <extract clause> in <extract statement>，lineno = aa...aa.　　（Ｓ）

データディクショナリ表は抽出対象にできません。

aa...aa：行番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)extract文を削除した後，再実行してください。

KFRB04512-E

Number of <extract statement> exceeds value of extinfonum operand.　　（Ｓ）

extract文の数が抽出システム定義ファイルのextinfonumオペランドで指定された値を超えました。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)extract文の数がextinfonumオペランドに指定した値以下になるように修正した後，再実行してください。

KFRB04513-E

Only mapping key column is specified in <extract clause> in <extract statement>，lineno = aa...aa.　　（Ｓ）

マッピングキーだけの抽出指定はできません。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)マッピングキーを見直すか又はextract文を削除した後，再実行してください。

KFRB04514-E

Specified user has no DBA privilege，user-id = aa...aa.　　（Ｓ）

指定されたユーザはDBA権限を持っていません。

aa...aa：ユーザID

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04515-E

Number of <mapping key> exceeds maximum value，lineno = aa...aa.　　（Ｓ）

指定できるマッピングキーの数が上限(16)を超えています。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)マッピングキーを見直して修正した後，再実行してください。

KFRB04516-E

<event table name> is specified in <extract clause> in <extract statement>，lineno = aa...aa.　　（Ｓ）

イベント制御用テーブルは抽出対象にできません。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)extract文を削除した後，再実行してください。

KFRB04517-E

Invalid <log data name> in <to clause> in <extract statement>，lineno = aa...aa，log data name = bb...bb，reason = cc...cc.　　（Ｓ）

extract文のto句に指定した更新情報名が不正です。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：更新情報名

cc...cc：理由コード

length over：長さが8バイトを超えている。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)更新情報名を修正した後，再実行してください。

KFRB04518-E

Invalid <log data name> in <from clause> in <send statement>，lineno = aa...aa，log data name = bb...bb，reason = cc...cc.　　（Ｓ）

send文のfrom句に指定した更新情報名が不正です。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：更新情報名

cc...cc：理由コード

length over：長さが8バイトを超えている。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)更新情報名を修正した後，再実行してください。

KFRB04519-E

Invalid <schema name> in <extract clause> in <extract statement>，lineno = aa...aa，schema name = bb...bb，reason = cc...cc.　　（Ｓ）

extract文のextract句に指定したスキーマ名が不正です。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：スキーマ名

cc...cc：理由コード

length over：長さが30バイトを超えている。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)スキーマ名を修正した後，再実行してください。

KFRB04520-E

Invalid <table name> in <extract clause> in <extract statement>，lineno = aa...aa，table name = bb...bb，reason = cc...cc.　　（Ｓ）

extract文のextract句に指定した表名が不正です。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：表名

cc...cc：理由コード

length over：長さが30バイトを超えている。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)表名を修正した後，再実行してください。

KFRB04521-E

Invalid <column name> in <extract clause> in <extract statement>，lineno = aa...aa，column name = bb...bb，reason = cc...cc.　　（Ｓ）

extract文のextract句に指定した列名が不正です。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：列名

cc...cc：理由コード

length over：長さが30バイトを超えている。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)列名を修正するか又は削除した後，再実行してください。

KFRB04522-E

Invalid <send system identifier> in <send clause> in <send statement>，lineno = aa...aa，send system identifier = bb...bb，reason = cc...cc.　　（Ｓ）

send文のsend句に指定した送信先識別子が不正です。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：送信先識別子

cc...cc：理由コード

length over：長さが8バイトを超えている。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)送信先識別子を修正した後，再実行してください。

KFRB04523-E

Specified table name is not base table name，lineno = aa...aa，table name = bb...bb.　　（Ｓ）

指定された表名は実表ではありません。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：表名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)表名及び列名を実表のものに修正した後，再実行してください。

KFRB04524-E

Syntax error in <extract definition file>，lineno = aa...aa.　　（Ｓ）

抽出定義ファイル内の文法エラーです。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04525-E

Number of <extract statement> exceeds maximum value.　　（Ｓ）

extract文の数が最大値を超えました。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)extract文を減らした後，再実行してください。

KFRB04526-E

Number of <column name> exceeds maximum value，lineno = aa...aa，table name = bb...bb.　　（Ｓ）

列名の指定数が最大値を超えました。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：表名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)抽出対象列を見直して減らした後，再実行してください。

KFRB04527-E

Invalid <mapping key> column length in <key clause> in <extract statement>，lineno = aa...aa，column name = bb...bb.　　（Ｓ）

マッピングキーを構成する列の中に，マッピングキーの最大長(255バイト)を超えているものがあります。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：列名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)該当する列をマッピングキーから除外した後，再実行してください。

KFRB04528-E

Duplicate <mapping key> column in <key clause> in <extract statement>，lineno = aa...aa，column name = bb...bb.　　（Ｓ）

extract文のkey句に指定されたマッピングキー列名が重複しています。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：列名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)重複を排除した後，再実行してください。

KFRB04529-E

<mapping key> column is not specified in <extract clause> in <extract statement>，lineno = aa...aa，column name = bb...bb.　　（Ｓ）

extract文のextract句にマッピングキー列が指定されていません。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：列名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)マッピングキー列（一意になる列）を定義した後，再実行してください。

KFRB04530-E

<send system identifier> in <send clause> in <send statement> does not define in <extract control statement file>，lineno = aa...aa，send system identifier = bb...bb.　　（Ｓ）

send文のsend句に指定された送信先識別子が抽出システム定義内で定義されていません。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：送信先識別子

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)送信先識別子を修正した後，再実行してください。

KFRB04531-E

Number of <send statement> exceeds maximum value.　　（Ｓ）

send文の数が最大値を超えました。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)send文の数を減らした後，再実行してください。

KFRB04532-W

Event table is not defined.　　（Ｓ）

イベント制御用テーブルが定義されていません。

(Ｓ)処理を続行します。ただし，イベントは発行できません。

(Ｏ)イベントを使う場合は，イベント制御用テーブル作成後，hdeprepコマンドを再実行してください。

KFRB04533-E

Specified <log data name> is not defined in <extract statement>，lineno = aa...aa，log data name = bb...bb.　　（Ｓ）

指定された更新情報名はextract文で定義されていません。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：更新情報名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)extract文を追加するか，又は更新情報名を対応の取れた名称に修正した後，再実行してください。

KFRB04534-E

Duplicate <log data name> in <to clause> in <extract statement>，lineno = aa...aa，log data name = bb...bb.　　（Ｓ）

extract文のto句に指定された更新情報名が重複しています。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：更新情報名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)重複している名称を削除するか又は変更した後，再実行してください。

KFRB04535-E

Event table must be a fix table.　　（Ｓ）

イベント制御用テーブルがFIX属性の表として定義されていません。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)イベント制御用テーブルを再作成（DROP TABLE及びCREATE TABLEの実行）後，再実行してください。

KFRB04536-E

Invalid column numbers of event table.　　（Ｓ）

イベント制御用テーブルの列数が正しくありません。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)イベント制御用テーブルの構造を見直して，イベント制御用テーブルを再作成（DROP TABLE及びCREATE TABLEの実行）後，再実行してください。

KFRB04537-E

Invalid column of event table.　　（Ｓ）

イベント制御用テーブルの列属性（データ型・長さ・名称）が正しくありません。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)イベント制御用テーブルの構造を見直して，イベント制御用テーブルを再作成（DROP TABLE及びCREATE TABLEの実行）後，再実行してください。

KFRB04538-E

Unable to decide target system for <log data name>，log data name = aa...aa.　　（Ｓ）

更新情報名に対する送信先システムが特定できません。

aa...aa：更新情報名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)送信先システムとの対応を見直して修正した後，再実行してください。

KFRB04539-E

Unsupported data type was found，lineno = aa...aa，column name = bb...bb.　　（Ｓ）

このデータ型は抽出できません。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：列名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)対象の列を抽出定義から削除した後，再実行してください。

KFRB04540-E

Extraction master process not exist.　　（Ｓ）

抽出マスタプロセスが存在しません。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)抽出側Datareplicatorを起動した後，再実行してください。

KFRB04541-E

Condition column length is invalid，lineno = aa...aa，column name = bb...bb.　　（Ｓ）

送信行選択条件列の長さが不正です。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：送信行選択条件列名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)送信行選択条件列の長さを見直して修正した後，再実行してください。

KFRB04542-E

Number of constant value in <in condition> exceeds maximum value，lineno = aa...aa.　　（Ｓ）

in条件に指定した定数値の数が上限（16）を超えています。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)定数値の数を見直して修正した後，再実行してください。

KFRB04543-E

Constant value length is invalid，lineno = aa...aa.　　（Ｓ）

送信行選択条件列の比較定数の長さが不正です。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)定数値の長さを見直して修正した後，再実行してください。

KFRB04544-E

Constant value type is invalid，lineno = aa...aa.　　（Ｓ）

送信行選択条件列の比較定数の属性が不正です。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)定数値の長さを見直して修正した後，再実行してください。

KFRB04545-E

Condition column is not mapping key，lineno = aa...aa，column name = bb...bb.　　（Ｓ）

送信行選択条件列がマッピングキーではありません。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：送信行選択条件列名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)送信行選択条件列を見直して修正した後，再実行してください。

KFRB04546-E

Not found condition column in log data，lineno = aa...aa，column name = bb...bb.　　（Ｓ）

更新情報内に送信行選択条件列がありません。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：送信行選択条件列名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)送信行選択条件列を見直して修正した後，再実行してください。

KFRB04547-E

Constant value is larger than condition column value range，lineno = aa...aa.　　（Ｓ）

送信行選択条件の比較定数値が，条件列の値範囲を超えています。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)定数値を見直して修正した後，再実行してください。

KFRB04548-E

Duplicate <send system identifier> / <log data name> in <send statement>，lineno = aa...aa，send system identifier = bb...bb，log data name = cc...cc.　　（Ｓ）

send文に指定した送信先識別子／更新情報名の組み合わせが重複しています。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：送信先識別名

cc...cc：更新情報名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)send文の間での送信先識別子と更新情報名との組み合わせの重複を見直して修正した後，再実行してください。

KFRB04549-E

Unable to specified <flike condition> for numerical column，lineno = aa...aa，column name = bb...bb.　　（Ｓ）

数値属性列に対してflike条件は指定できません。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：送信行選択条件列名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)送信行選択条件列を見直して修正した後，再実行してください。

KFRB04550-E

Starting offset in <flike condition> is invalid，<column name> = aa...aa，reason = bb...bb，lineno = cc...cc.　　（Ｓ）

flike条件の比較開始オフセット値が不正です。

aa...aa：列名

bb...bb：エラー要因

double byte：NCHARまたはNVARCHARでオフセット値が奇数

not numeric：数値以外を指定している

cc...cc：抽出定義ファイル内の行番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)比較開始オフセットを見直して修正した後，再実行してください。

KFRB04551-E

Starting offset in <flike condition> is larger than condition column definition length，lineno = aa...aa.　　（Ｓ）

flike条件の比較開始オフセット値が，条件列の定義長を超えています。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)比較開始オフセットを見直して修正した後，再実行してください。

KFRB04552-E

Recovery type of BLOB column is not 'all'，lineno = aa...aa，column name = bb...bb.　　（Ｓ）

BLOB属性列の列回復制約がALLではありません。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：抽出対象列名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)抽出対象列の列回復制約をALLに変更した後，再実行してください。

KFRB04553-E

BLOB column length is invalid，lineno = aa...aa，column name = bb...bb.　　（Ｓ）

BLOB属性列の定義長が不正です。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：抽出対象列名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)抽出対象列の定義長を見直して修正した後，再実行してください。

KFRB04554-E

Unable to specified BLOB column for mapping key，lineno = aa...aa，column name = bb...bb.　　（Ｓ）

マッピングキーに対してBLOB属性列は指定できません。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：抽出対象列名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)マッピングキー列を見直して修正した後，再実行してください。

KFRB04555-E

Unable to specified Abstract Data Type column for mapping key，lineno ＝ aa...aa，column name ＝ bb...bb.　　（Ｓ）

マッピングキーに対しては，抽象データ型列は指定できません。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：抽出対象列名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)マッピングキー列を見直して修正した後，再実行してください。

KFRB04556-E

Number of <adt statement> exceeds maximum value.　　（Ｓ）

adt文の数が最大値を超えました。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)send文の数を減らした後，再実行してください。

KFRB04557-E

Invalid <schema name> in <adt clause> in <adt statement>，lineno ＝ aa...aa，schema name ＝ bb...bb.　　（Ｓ）

adt文のadt句に指定したスキーマ名が間違っています。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：スキーマ名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)スキーマ名を修正した後，再実行してください。

KFRB04558-E

Invalid <data type name> in <adt clause> in <adt statement>，lineno ＝ aa...aa，data type name ＝ bb...bb.　　（Ｓ）

adt文のadt句に指定したデータ型名が間違っています。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：データ型名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)データ型名を修正した後，再実行してください。

KFRB04559-E

Invalid <UOC name> in <by clause> in <adt statement>，lineno ＝ aa...aa，UOC name ＝ bb...bb.　　（Ｓ）

adt文のby句に指定したUOC名が不正です。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：UOC名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)UOC名を修正した後，再実行してください。

KFRB04560-E

Invalid <UOC library name> in <lib clause> in <adt statement>，lineno ＝ aa...aa，UOC library name ＝ bb...bb.　　（Ｓ）

adt文のlib句に指定したUOCライブラリ名が間違っています。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：UOCライブラリ名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)UOCライブラリ名を修正した後，再実行してください。

KFRB04561-E

Not exist UOC library specified by <adt statement>，lineno ＝ aa...aa，UOC library name ＝ bb...bb.　　（Ｓ）

adt文に指定したUOCライブラリが存在しません。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：UOCライブラリ名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)UOCライブラリを作成した後，再実行してください。

KFRB04562-E

Not exist UOC function into UOC library，lineno ＝ aa...aa，UOC function name ＝ bb...bb，UOC library name ＝ cc...cc.　　（Ｓ）

UOCライブラリ中にUOC関数が存在しません。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：UOC関数名

cc...cc：UOCライブラリ名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)UOCライブラリを再作成した後，再実行してください。

KFRB04563-E

Specified data type is not nest unit Abstract data type of extract target，lineno ＝ aa...aa，schema name ＝ bb...bb，data type name ＝ cc...cc.　　（Ｓ）

指定したデータ型は，抽出対象のネスト単位の抽象データ型ではありません。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：スキーマ名

cc...cc：データ型名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)データ型名を修正した後，再実行してください。

KFRB04564-E

Duplicate <adt statement> for same data type，lineno ＝ aa...aa，schema name ＝ bb...bb，data type name ＝ cc...cc.　　（Ｓ）

同じデータ型に対して，adt文を重複して指定しています。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：スキーマ名

cc...cc：データ型名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)adt文の重複を修正した後，再実行してください。

KFRB04565-E

<adt statement> is not defined for this Abstract data type，schema name ＝ aa...aa，data type name ＝ bb...bb.　　（Ｓ）

この抽象データ型に対して，adt文が定義されていません。

aa...aa：スキーマ名

bb...bb：データ型名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)すべての抽象データ型に対してadt文を定義した後，再実行してください。

KFRB04566-E

Unsupported Abstract data type was found，lineno ＝ aa...aa，type name ＝ bb...bb.　　（Ｓ）

この抽象データ型は，抽出できません。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：抽象データ型名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)対象の抽象データ型を抽出定義から削除した後，再実行してください。

KFRB04567-E

Unable to specify <adt statement> for this Abstract data type，lineno ＝ aa...aa，type name ＝ bb...bb.　　（Ｓ）

この抽象データ型に対して，adt文は指定できません。

aa...aa：スキーマ名

bb...bb：データ型名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)不要なadt文を削除した後，再実行してください。

KFRB04568-E

Unable to extract multi-value column，lineno ＝ aa...aa，column name ＝ bb...bb.　　（Ｓ）

繰返し列を抽出できません。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：抽出対象列名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)繰返し列を抽出列から削除するか，又は抽出対象HiRDBを05-05以降に変更した後，再実行してください。

KFRB04569-E

Unable to specify multi-value column for mapping key，lineno ＝ aa...aa，column name ＝ bb...bb.　　（Ｓ）

マッピングキーには繰返し列を指定できません。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：抽出対象列名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)マッピングキー列を見直して修正した後，再実行してください。

KFRB04570-E

Unable to specify each data type for same column，lineno = aa...aa，table name = bb...bb，column name = cc...cc.　　（Ｓ）

同一列に対して異なるデータ型を指定できません。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：抽出対象表名

cc...cc：抽出対象列名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)同一列に対する，異なる抽出データ型の指定を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04572-E

Unable to specified BINARY column for mapping key，lineno ＝ aa...aa，column name ＝ bb...bb.　　（Ｓ）

マッピングキーに対してBINARY属性列を指定することはできません。

aa... aa：抽出定義ファイル内行番号

bb...bb：抽出対象列名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)マッピングキーに対応する列に間違いがないか見直しを行い，間違いがある場合は修正してから再実行してください。

KFRB04573-E

Failed to get information of unique check of mapping key，SQLCODE = aa...aa， SQL = bb...bb.　　（Ｓ）

マッピングキー列のユニークチェックに使用する情報の取得に失敗しました。

aa... aa：SQLCODE

bb...bb：SQL文

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)詳細情報を参照してエラーの原因を取り除いた後，コマンドを再実行してください。

KFRB04574-E

Mapping key column does not satisfy condition of unique check，table name = aa...aa，mapping key = bb...bb，code = cc...cc.　　（Ｓ）

マッピングキー列がユニークチェックの条件を満たしていません。

aa...aa：抽出対象表名

bb...bb：マッピングキー構成列名

cc...cc：要因コード

UNIQUE：抽出対象表に，ユニークチェックの条件を満たすインデクスが定義されていません。

NOT NULL：ユニークチェックの条件を満たすインデクスの構成列に，NOT NULL属性ではない列が含まれています。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)マッピングキーに対応する列に間違いがないか見直しを行い，間違いがある場合は定義を修正してください。指定に間違いがない場合は，要因コードに従い処置してください。処置ができない場合は，抽出定義のチェック句の指定値を変更した後か，コマンド実行時の-kオプションの指定値を変更して，hdeprepコマンドを再実行してください。

UNIQUE

抽出対象表に，ユニークチェックの条件を満たすインデクスを定義してください。

NOT NULL

ユニークチェックの条件を満たすインデクスの構成列を，NOT NULL属性にしてください。

KFRB04575-E

Extract data size exceeds maximum value, lineno = aa...aa，log data name = bb...bb.　　（Ｓ＋Ｌ）

更新情報サイズが最大値を超えました。

aa...aa：行番号

bb...bb：更新情報名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)更新情報長が最大値（256MB）になるように抽出定義を修正した後，コマンドを再実行してください。

KFRB04579-E

Invalid extraction environment for extraction table that is specified without rollback option, lineno = aa...aa, reason = bb...bb.　　（Ｓ）

WITHOUT ROLLBACKオプションを指定した表を抽出対象とする場合の条件を満たしていません。

aa...aa：抽出定義ファイル内の行番号

bb...bb：理由コード

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]理由コードごとに次のように対策してください。

理由コード

意味

対策

ukey

WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表では，マッピングキーに指定している列を更新できません。そのため，抽出定義文のukey句は指定できません。

抽出定義文の指定をkey句に変更して，再度実行してください。

sendcontrol

WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表を抽出対象とする場合は，抽出システム定義のsendcontrolオペランドにsendmstは指定できません。

抽出システム定義のsendcontrolオペランドの指定をnodemst（省略値）に変更して，hdestart -iコマンドで初期化してから再度実行してください。

divided table

WITHOUT ROLLBACKオプションを指定したサーバ間横分割表は，抽出対象にできません。

WITHOUT ROLLBACKオプションを外して表定義を行った後，再度実行してください。

KFRB04580-E

Without rollback option is unable to specify for event table.　　（Ｓ）

イベント制御用テーブル（hde_dtbl）には，WITHOUT ROLLBACKオプションを指定できません。

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]イベント制御用テーブルのWITHOUT ROLLBACKオプションを外して表定義を行った後，再度実行してください。

KFRB04601-E

Duplicate <dataset name> in <restruct clause> in <restruct statement> or in <extract clause> in <extract statement>，lineno = nn...nn，dataset name = aa...aa.　　（Ｓ＋Ｌ）

restruct句 又はextract句に指定しているデータセット名称が重複しています。

nn...nn：更新情報定義ファイル内の行番号

aa...aa：データセット名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04602-E

Duplicate <field name> in <field clause> in <restruct statement> or in <extract statement> in <extract statement>，lineno = nn...nn，field name = aa...aa.　　（Ｓ＋Ｌ）

field句 又はextract句に指定しているフィールド名称が重複しています。

nn...nn：更新情報定義ファイル内の行番号

aa...aa：フィールド名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04603-E

Invalid field data position in <position clause> in <restruct statement>，lineno = nn...nn.　　（Ｓ＋Ｌ）

position句のデータ開始位置に指定した値が間違っています。

nn...nn：更新情報定義ファイル内の行番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04604-E

Invalid field type length in <attr clause> in <restruct statement>，lineno = nn...nn.　　（Ｓ＋Ｌ）

attr句の再定義フィールド属性の長さに指定した値が間違っています。

nn...nn：更新情報定義ファイル内の行番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04605-E

Invalid <DBM name> in <restruct clause> in <restruct statement> or in <extract clause> in <extract statement>，lineno = nn...nn，DBM name = aa...aa.　　（Ｓ＋Ｌ）

restruct句 又はextract句に指定しているDBM名称が間違っています。

nn...nn：更新情報定義ファイル内の行番号

aa...aa：DBM名称

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04606-E

Invalid <dataset name> in <restruct clause> in <restruct statement> or in <extract clause> in <extract statement>，lineno = nn...nn，dataset name = aa...aa.　　（Ｓ＋Ｌ）

restruct句 又はextract句に指定しているデータセット名称が間違っています。

nn...nn：更新情報定義ファイル内の行番号

aa...aa：データセット名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04607-E

Invalid <field name> in <field clause> in <restruct statement>，lineno = nn...nn，field name = aa...aa.　　（Ｓ＋Ｌ）

field句に指定しているフィールド名称が不正です。

nn...nn：更新情報定義ファイル内の行番号

aa...aa：フィールド名称

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04608-E

Cannot specify asterisk as all columns in <extract clause> in <extract statement>，lineno = nn...nn.　　（Ｓ＋Ｌ）

extract句でアスタリスクの指定はできません。

nn...nn：更新情報定義ファイル内の行番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)フィールド名称を指定した後，再実行してください。

KFRB04609-E

Invalid uoc file name length in <uocname statement>，lineno = nn...nn.　　（Ｓ＋Ｌ）

UOCファイル名が間違っています。

nn...nn：更新情報定義ファイル内の行番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04610-E

Cannot specify not null option in <attr clause> in <restruct statement>，lineno = nn...nn，field name = aa...aa.　　（Ｓ＋Ｌ）

attrオペランドのnot nullオプションは指定できません。

nn...nn：更新情報定義ファイル内の行番号

aa...aa：フィールド名称

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーになった行のnot nullオプションを削除した後，再実行してください。

KFRB04611-E

Specified dsid is not for hdssamqin command，dsid = xx.　　（Ｓ＋Ｌ）

更新情報入力コマンド（hdssamqinコマンド）で指定したデータ連動識別子の種別が間違っています。

xx：データ連動識別子

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04612-E

hdssamqin command is already in use.　　（Ｓ＋Ｌ）

更新情報入力コマンド（hdssamqinコマンド）は既に使用中です。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)実行中のコマンドが終了するのを待ってから再実行してください。実行中のコマンドが存在しない場合，前回のコマンド処理が異常終了している可能性があります。その場合は，コマンドに -oオプションを付けて実行してください。

KFRB04613-E

Invalid update kind in log data file，read position = aa...aa，update kind = bb...bb.　　（Ｓ＋Ｌ）

更新情報ファイル中の更新種別が間違っています。

aa...aa：更新データの読み込み位置

bb...bb：更新種別

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04614-E

Failed to convert numeric data，read position = aa...aa，field name = bb...bb，error code = nn...nn.　　（Ｓ＋Ｌ）

数値データの変換に失敗しました。

aa...aa：更新データの読み込み位置

bb...bb：変換に失敗したフィールド名称

nn...nn：エラーコード

1：データけた数のオーバフロー

2：データ値不正

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04615-E

Update queue file write error，errno = xx...xx.　　（Ｓ＋Ｌ）

反映情報キューファイルへの格納でエラーが発生しました。

xx...xx：errnoにセットされたエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラー番号をerrno.h又はOSのマニュアルを参照してエラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04616-E

Invalid kind of queue data，error code = nn...nn.　　（Ｓ＋Ｌ）

キュー形式入力ファイルのデータが不正です。

nn...nn：エラーコード

1：先頭がポート情報でない（キュー形式データでない）

2：データ連動識別子が不一致

3：抽出元DBMS不正

4：送信シーケンスID不正

5：抽出定義情報が存在しない

6：更新情報が存在しない

7：更新情報分割コード不正

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04617-E

Internal error，function name = aa...aa，code = nn.　　（Ｓ＋Ｌ）

内部エラーが発生しました。

aa...aa：関数名

nn：終了コード

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFRB04618-I

Log data file replication completed successfully.　　（Ｓ＋Ｌ）

更新情報ファイルの入力が完了しました。

(Ｓ)処理を終了します。

KFRB04619-E

Invalid data start position，DBM name = aa...aa，dataset name = bb...bb，field name = cc...cc.　　（Ｓ＋Ｌ）

データ開始位置が間違っています。

aa...aa：DBM名称

bb...bb：データセット名

cc...cc：フィールド名称

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)更新情報定義ファイルのrestruct文を見直してエラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04620-E

hdssamqin command caught signal nn...nn.　　（Ｓ＋Ｌ）

更新情報入力コマンドがシグナルを受信しました。

nn...nn：受信したシグナル

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04621-E

First log data is not 'PH' log.　　（Ｓ＋Ｌ）

先頭ログがログヘッダ情報（ログ識別：'PH'）でありません。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04622-E

Invalid runid or file number of log data file，the last time runid = xxxx，file number = mm...mm，the present runid = yyyy，file number = nn...nn，endinfo = aa...aa.　　（Ｓ＋Ｌ）

ランID又はファイルの順序番号が間違っています。

xxxx：最終ランID

mm...mm：最終ファイル番号

yyyy：現在のランID

nn...nn：現在のファイル番号

aa...aa：前回実行時の終了情報

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04623-E

Used PDMII user change routine.　　（Ｓ＋Ｌ）

PDMIIのユーザ変換ルーチンを使った更新情報データは入力できません。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04624-E

Failed to get update data from PDMII log file，read position = aa...aa，field name = bb...bb，field position = mm...mm，field length = nn...nn，total data size = xx...xx.　　（Ｓ＋Ｌ）

PDMII E2のログファイルから更新データを取得できませんでした。

aa...aa：更新データの読み込み位置

bb...bb：フィールド名称

mm...mm：フィールド位置

nn...nn：フィールドの長さ

xx...xx：全データサイズ

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04625-E

No dataset name in 'ED' log，DBM name = aa...aa，dataset name = bb...bb.　　（Ｓ＋Ｌ）

更新抽出定義情報（EDログ）に更新情報定義ファイルで指定したデータセット名称が存在しません。

aa...aa：DBM名称

bb...bb：データセット名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04626-E

No DBM name in 'ED' log，DBM name = aa...aa.　　（Ｓ＋Ｌ）

更新抽出定義情報（EDログ）に更新情報定義ファイルで指定したDBM名称が存在しません。

aa...aa：DBM名称

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04627-E

Invalid log data.　　（Ｓ＋Ｌ）

ログデータが不正です。更新抽出定義情報（EDログ）取得前に更新ログが出力されています。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04628-E

Duplicate 'ED' log data.　　（Ｓ＋Ｌ）

更新抽出定義情報（EDログ）は既に取得しています。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04629-E

No 'ED' log data.　　（Ｓ＋Ｌ）

更新抽出定義情報（EDログ）が未取得です。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04630-E

Invalid mapping key field name，field name = aa...aa.　　（Ｓ＋Ｌ）

更新情報定義ファイルで指定したマッピングキーフィールド名称が不正です。

aa...aa：フィールド名称

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04631-E

Update queue file is full.　　（Ｓ＋Ｌ）

反映情報キューファイルが満杯です。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)反映処理の実行によって反映情報キューファイルが空くのを待った後，再実行してください。

KFRB04632-I

Log data file read information，read position = nn...nn.　　（Ｓ＋Ｌ）

更新情報ファイル処理済み位置情報です。

nn...nn：読み込み位置（反映情報キューファイルの反映済み位置）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)以前に出力されているエラーメッセージを参照してエラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04633-E

Extract field is all mapping key，DBM name = aa...aa，dataset name = bb...bb.　　（Ｓ＋Ｌ）

更新情報定義ファイルで指定した抽出フィールドが，すべてマッピングキーです。

aa...aa：DBM名称

bb...bb：データセット名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04634-E

Name data convert error occurred，aa...aa name = bb...bb，code = nn...nn.　　（Ｓ＋Ｌ）

DBM名称，データセット名称，フィールド名称，更新情報名のコード変換でエラーが発生しました。

aa...aa：エラーになった名称の種別

DBM：DBM名称

dataset：データセット名

field：フィールド名称

update：更新情報名

bb...bb：エラーになった名称

nn...nn：変換エラーコード

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーになった名称を修正した後，再実行してください。

KFRB04635-E

Mapping key field is not a lowest lank field，DBM name = aa...aa，dataset name = bb...bb，mapping key field = cc...cc.　　（Ｓ＋Ｌ）

更新情報定義ファイルのextract句で指定したマッピングキーフィールドが，最下位フィールドレベルのフィールドではありません。

aa...aa：DBM名称

bb...bb：データセット名

cc...cc：マッピングキーフィールド名称

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)更新情報定義ファイルを修正した後，再実行してください。

KFRB04636-E

No extract field name in 'ED' log，DBM name = aa...aa，dataset name = bb...bb，field name = cc...cc.　　（Ｓ＋Ｌ）

更新抽出定義情報（EDログ）に，更新情報定義ファイルのextract句で指定したフィールド名称が存在しません。

aa...aa：DBM名称

bb...bb：データセット名

cc...cc：フィールド名称

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04637-I

Unextracted data is in output file，file name = aa...aa.　　（Ｓ＋Ｌ）

更新情報入力ファイルからの未抽出データを未抽出情報ファイルに出力します。

aa...aa：未抽出情報ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)未抽出情報ファイルに出力された更新情報を反映する場合は，更新情報定義ファイルの未抽出情報に該当するデータセット名称だけの定義を作成して，-cオプションを指定してhdssamqinコマンドを再実行してください。

KFRB04638-E

Field length too large for reflect column，DBM name = aa...aa，dataset name = bb...bb，field name = cc...cc.　　（Ｓ＋Ｌ）

フィールド長が反映列に指定できる最大長を超えています。

aa...aa：DBM名称

bb...bb：データセット名

cc...cc：フィールド名称

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)更新情報定義ファイルを修正した後，コマンドを再実行してください。

KFRB04639-E

Invalid use of length information field，DBM name = aa...aa，dataset name = bb...bb，field name = cc...cc.　　（Ｓ＋Ｌ）

可変長データのレコード長格納フィールドは，抽出文に指定できません。

aa...aa：DBM名称

bb...bb：データセット名

cc...cc：フィールド名称

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)更新情報定義ファイルを修正した後，コマンドを再実行してください。

KFRB04640-E

Invalid kind of log data file.　　（Ｓ＋Ｌ）

更新情報ファイルの種別が不正です。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ) -cオプションを付けて，コマンドを再実行してください。

KFRB04641-E

DBMS license check error，status = aa...aa.　　（Ｓ＋Ｌ）

DBMSライセンスチェックエラーが発生しました。

aa...aa：詳細コード

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)次に示す表に従って対策した後，コマンドを再実行してください。

詳細

コード

意　味

対　策

100

HiRDB Datareplicator Extensionをインストールしていません。

HiRDB Datareplicator Extensionをインストールした後，再実行してください。

101

102

ライセンスファイルが壊れています。

HiRDB Datareplicator Extensionを再インストールしてください。

103

他社DB接続時のライセンスがありません。

ライセンスプロダクトをインストールした後，再実行してください。

104

他社DB接続ライセンスの有効期限を過ぎています。

システム管理者に連絡してください。

KFRB04642-E

Invalid log data file，file name = aa...aa.　　（Ｓ＋Ｌ）

更新情報ファイルが不正です。

aa...aa：更新情報ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)更新情報ファイルを再作成した後，コマンドを再実行してください。

KFRB04643-W

Insufficient buffer occurred while editing log data，record size = aa...aa.　　（Ｓ＋Ｌ）

更新情報編集バッファが不足です。更新レコード長 ＝ = aa...aa.

aa...aa：更新レコード長

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)hdssamqinコマンドの -lオプションで更新レコード長以上の更新情報編集バッファサイズを指定して，コマンドを再実行してください。

KFRB04701-E

Unable to get directory path list，function = aa...aa，errno = bb...bb.　　（Ｓ＋Ｌ）

運用ディレクトリファイルから監視対象一覧を取得する処理でエラーが発生しました。

aa...aa：エラーが発生した関数名

bb...bb：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB04702-E

Invalid operation in MIB file. operation = aa...aa.　　（Ｓ＋Ｌ）

MIBファイルで指定したコマンドが間違っています。

aa...aa：MIBファイルで指定したオペレーション

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーが発生したマシンのMIBファイルの内容が更新された可能性があります。MIBファイルをDatareplicatorをインストールした時点の内容に戻した後，再実行してください。

KFRB04703-E

Memory allocate error，errno = aa...aa，size = bb...bb.　　（Ｌ）

監視対象の情報取得中にメモリ領域を確保できませんでした。

aa...aa：errnoに設定されたエラー番号

bb...bb：領域取得サイズ

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB04704-E

Shared memory access error，path ＝ aa...aa，function ＝ bb...bb，errno ＝ cc...cc.　　（Ｌ）

監視対象の情報取得中に共用メモリへのアクセスに失敗しました。

aa...aa：運用ディレクトリ名

bb...bb：エラーが発生した関数名

cc...cc：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

エラー番号については，errno.h又はOSのマニュアルを参照してください。

KFRB04705-W

Unable to access shared memory for exclusion，path ＝ aa...aa.　　（Ｌ）

ほかのコマンドからの排他制御によって，Datareplicatorの情報を取得できませんでした。

aa...aa：運用ディレクトリ名

(Ｓ)情報を取得できないDatareplicatorをスキップして，次のDatareplicator情報を取得する処理に移ります。

KFRB04706-E

Remote control operation format error，operation ＝ aa...aa.　　（Ｌ）

MIBブラウザから指定された遠隔操作処理のオペレーションのフォーマットが間違っています。

aa...aa：MIBブラウザで指定された遠隔操作のオペレーション

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)MIBブラウザのSNMP設定値で指定された遠隔操作処理オペレーションのフォーマットを確認した後，再実行してください。

KFRB04707-E

Remote control operation index error，index ＝ aa...aa.　　（Ｌ）

MIBブラウザから指定された遠隔操作処理のオペレーションのインデクス値が間違っています。

aa...aa：MIBブラウザで指定された遠隔操作の対象になるDatareplicatorのインデクス

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)MIBブラウザのSNMP設定値で指定された遠隔操作処理オペレーションのインデクスを確認した後，再実行してください。

KFRB04708-I

Remote control operation start，operation ＝ aa...aa，bb...b＝cc...cc.　　（Ｌ）

MIBブラウザから指定された遠隔操作処理を開始します。

aa...aa：MIBブラウザで指定された遠隔操作の対象になるDatareplicatorのオペレーション

bb...bb：Datareplicatorの種別

HDEPATH：抽出側Datareplicator

HDSPATH：反映側Datareplicator

cc...cc：運用ディレクトリ名

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB04709-E

Unable to execute remote control operation，command name ＝ aa...aa，errno ＝ bb...bb.　　（Ｌ）

MIBブラウザから指定された遠隔操作処理を実行できません。

aa...aa：MIBブラウザで指定された遠隔操作処理のオペレーションのコマンド名

bb...bb：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04751-E

Duplicate <directory path> in <directory file>，directory path = aa...aa.　　（Ｓ）

監視対象に追加しようとした運用ディレクトリは，登録済みです。

aa...aa：指定した運用ディレクトリ名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)登録済みの運用ディレクトリを確認した後，再実行してください。

KFRB04752-E

Not exist <directory path> in <directory file>，directory path = aa...aa.　　（Ｓ）

監視対象から削除しようとした運用ディレクトリは，登録されていません。

aa...aa：指定した運用ディレクトリ名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)登録済みの運用ディレクトリを確認した後，再実行してください。

KFRB04753-E

Not exist authorization to access <directory file>.　　（Ｓ）

運用ディレクトリファイルへのアクセス権限がありません。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)rootユーザで再実行してください。

KFRB04801-E

command format error.　　（Ｓ）

Datareplicatorファイルシステム領域の初期化コマンド 又は表示コマンドの形式が間違っています。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)正しいコマンド形式で再実行してください。

KFRB04802-E

Invalid -l operand，file number must be 1 - 255.　　（Ｓ）

オペランド（-l）の指定が間違っています。ファイル数は1個から255個までです。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)オペランド（-l）の指定を確認した後，再実行してください。

KFRB04803-E

Invalid -f operand，max file path length must be under 127 bytes.　　（Ｓ）

オペランド（-f）の指定が間違っています。Datareplicatorファイルシステム領域名は127文字までです。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)オペランド（-f）の指定内容を確認した後，再実行してください。

KFRB04804-Q

aa...aa ＝ bb...bb is active.

Force initialization for file system area，do you want to continue initialization （y or n）?.　　（Ｓ）

Datareplicatorファイルシステム領域を強制初期化します。初期化するときは「y」を応答してください。初期化しないときは「n」を応答してください。

このメッセージは，hdsfmkfsコマンドに -r forceを指定したときに出力されます。

aa...aa：抽出側システムのときは「HDEPATH」，反映側システムのときは「HDSPATH」

bb...bb：Datareplicator運用ディレクトリ名

(Ｓ)応答を待ちます。

(Ｏ)初期化するときは「y」を，初期化しないときは「n」を応答してください。

KFRB04805-E

Specified system file area is not initialized，please initialize by hdsfmkfs command，file system area ＝ aa...aa.　　（Ｓ）

指定したDatareplicatorファイルシステム領域は初期化されていません。hdsfmkfsコマンドで初期化してください。

aa...aa：Datareplicatorファイルシステム領域名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)hdsfmkfsコマンドでファイルシステム領域を初期化した後，再実行してください。

KFRB04806-E

Specified file is not character device，file system area ＝ aa...aa.　　（Ｓ）

指定したDatareplicatorファイルシステム領域はキャラクタ型スペシャルファイルではありません。

aa...aa：Datareplicatorファイルシステム領域名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)正しいキャラクタ型スペシャルファイル名を指定して再実行してください。

KFRB04807-E

Specified file is already used by another user，aa...aa ＝ bb...bb，file system area ＝ cc...cc.　　（Ｓ）

指定したDatareplicatorファイルシステム領域は，ほかのDatareplicatorが使っています。

aa...aa：抽出側システムのときは「HDEPATH」，反映側システムのときは「HDSPATH」

bb...bb：使用中のDatareplicator運用ディレクトリ名

cc...cc：Datareplicatorファイルシステム領域名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)領域を使っているDatareplicatorが停止した後に再実行してください。

KFRB04808-E

Invalid -l operand，shortage number of sectors，device sector ＝ aa...aa，minimum need sector ＝ bb...bb.　　（Ｓ）

オペランド（-l）の指定が間違っています。指定したファイル数ではセクタ数が不足します。

aa...aa：Datareplicatorファイルシステム領域のセクタ数

bb...bb：指定したファイル数で必要な最小のセクタ数

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)オペランド（-l）で指定するシステムファイル数を正しく計算した後，再実行してください。

KFRB04809-Q

This area is already used by aa...aa ＝ bb...bb.

Initialization for file system area，do you want to continue initialization （y or n）?.　　（Ｓ）

Datareplicatorファイルシステム領域を初期化します。初期化するときは「y」を応答してください。初期化しないときは「n」を応答してください。

このメッセージは，Datareplicatorが使ったDatareplicatorファイルシステム領域を初期化するときに出力します。

aa...aa：抽出側システムのときは「HDEPATH」，反映側システムのときは「HDSPATH」

bb...bb：Datareplicator運用ディレクトリ名

(Ｓ)応答を待ちます。

(Ｏ)初期化するときは「y」を，初期化しないときは「n」を応答してください。

KFRB04810-E

Current path get error occurred ，errno ＝ aa...aa.　　（Ｓ）

カレントパスの取得（getcwd）がエラーになりました。

aa...aa：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。又は，Datareplicatorファイルシステム領域名を絶対パスで指定してください。

KFRB04811-E

I/O error occurred ，type ＝ aa...aa，file system area ＝ bb...bb，errno ＝ cc...cc.　　（Ｓ）

Datareplicatorファイルシステム領域の入出力がエラーになりました。

aa...aa：入出力の種類

bb...bb：エラーになったDatareplicatorファイルシステム領域名

cc...cc：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)入出力エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04812-E

Link I/O error occurred ，type ＝ aa...aa，file system area ＝ bb...bb，link name ＝ cc...cc，errno ＝ dd...dd.　　（Ｓ）

Datareplicatorファイルシステム領域のリンクで入出力エラーになりました。

aa...aa：リンクの種類

bb...bb：Datareplicatorファイルシステム領域名

cc...cc：リンク名

dd...dd：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB04813-E

Insufficient memory ，size ＝ aa...aa，errno ＝ bb...bb，table ＝ cc...cc.　　（Ｓ）

メモリが不足しました。

aa...aa：確保しようとしたメモリサイズ

bb...bb：errnoに設定されたエラー番号

cc...cc：メモリ上に作成しようとしたテーブル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)メモリ不足を解消した後，再実行してください。

KFRB04814-E

Duplicate file name，system file name ＝ aa...aa.　　（Ｓ）

システムファイル名が重複しています。

aa...aa：システムファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)正しいシステムファイル名に変更した後，再実行してください。

KFRB04815-E

File number over flow，file system area ＝ aa...aa，max file number ＝ bb...bb.　　（Ｓ）

hdsfmkfsコマンドで指定したファイル数の上限値を超えました。

aa...aa：Datareplicatorファイルシステム領域名

bb...bb：ファイル数の上限値

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)hdsfstatfsコマンドでファイルシステム領域の状態を確認した後，hdsfmkfsコマンドで指定するシステムファイル数を増加するか，別のファイルシステム領域にシステムファイルを割り当てた後，再実行してください。

KFRB04816-E

Shortage of file size，file system area ＝ aa...aa，area size ＝ bb...bb.　　（Ｓ）

Datareplicatorファイルシステム領域のサイズが不足しました。

aa...aa：Datareplicatorファイルシステム領域名

bb...bb：Datareplicatorファイルシステム領域サイズ

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)hdsfstatfsコマンドでファイルシステム領域の状態を確認した後，別のファイルシステム領域にシステムファイルを割り当ててから，再実行してください。

KFRB04817-E

Too small sector size，file system area ＝ aa...aa，sector size ＝ bb...bb.　　（Ｓ）

キャラクタ型スペシャルファイルのセクタ長が小さ過ぎます。セクタ長は256バイト以上必要です。

aa...aa：Datareplicatorファイルシステム領域名

bb...bb：セクタ長

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)セクタ長を大きくした後，再実行してください。

KFRB04818-E

Exist specified file as character special file，file system area ＝ aa...aa，storage file ＝ bb...bb.　　（Ｓ）

Datareplicatorファイルシステム領域に格納しようとするファイルが既にキャラクタ型スペシャルファイルとして存在しています。

aa...aa：Datareplicatorファイルシステム領域名

bb...bb：格納しようとするファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)格納しようとするファイルを削除するか，又は格納しようとするファイル名を変更した後，再初期化してください。

KFRB04819-E

Invalid -q operand.　　（Ｓ）

オペランド（-q）の指定が間違っています。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)オペランド（-q）の指定を確認した後，再実行してください。

KFRB04820-E

Invalid -n operand.　　（Ｓ）

オペランド（-n）の指定が間違っています。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)オペランド（-n）の指定を確認した後，再実行してください。

KFRB04821-W

Ignore aa...a request, reason = bb...b, kind = cc...c, inf = dd...d.　　（C）

aa...a要求を無視します。理由 = bb...b, 種別 = cc...c, 対象 = dd...d

bb...bのため，aa...a要求を無視します。

aa...a：リセット要求

send_counter_reset：送信データ件数のリセット

reflect_counter_reset：反映処理数のリセット

bb...b：リセット要求を無視した理由

process_starting：プロセス起動中

cc...c：識別子の種別

send_id：送信先識別子

ds_id：データ連動識別子

dd...d：識別子

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)送信データ件数をリセットする場合，次のどちらかの方法でリセットしてください。

抽出側の送信プロセスを停止後，-rオプションを指定して，再度送信プロセスを起動する。

送信環境定義にeventcntresetパラメタを指定している場合は，該当するイベントを発行する。

また，反映処理数をリセットする場合，次のどちらかの方法でリセットしてください。

反映側Datareplicatorを停止後，-rオプションを指定して，反映側Datareplicatorを再起動する。

反映環境定義にeventcntresetパラメタを指定している場合は，該当するイベントを発行する。

KFRB04822-I

It reset the number of the aa...a, kind = bb...b, inf = cc...c.　　（C）

aa...aのリセットを行いました。種別 = bb...b, 対象 = cc...c

aa...aをリセットしました。

aa...a：リセットした項目

send_counter：送信データ件数

reflect_counter：反映処理数

bb...b：識別子の種別

send_id：送信先識別子

ds_id：データ連動識別子

cc...c：識別子

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB04901-E

Definition format error，file = aa...aa，line = bb...bb.　　（Ｓ）

変換定義ファイルの定義フォーマットが不正です。

aa...aa：変換定義ファイル名

bb...bb：行番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)変換定義ファイル内の行番号が示す行の定義内容を修正した後，再実行してください。

KFRB04902-E

Invalid character code，file = aa...aa，line = bb...bb，kind = cc...cc，reason = dd...dd.　　（Ｓ）

文字コードが不正です。

aa...aa：変換定義ファイル名

bb...bb：行番号

cc...cc：種別

before：変換元文字コード

after：変換先文字コード

dd...dd：不正理由

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)変換定義ファイル内の行番号が示す行に，定義した文字コードを不正理由に従って修正した後，再実行してください。

KFRB04951-E

Command(aa...aa) execution error，code ＝ bb...bb，info ＝ cc...cc.　　（Ｓ）

現用ファイル複写コマンドでエラーが発生しました。

aa...aa：コマンド名

抽出側：hdefcopy

反映側：hdsfcopy

bb...bb：エラーコード

cc...cc：エラーコードごとの詳細情報（出力情報がない場合，**を表示します）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーコードごとに，次のように対処してください。

エラーコード

詳細内容

対処方法

1

二重化制御ファイルがありません。

ファイル二重化で運用されていません。ファイル二重化で運用されているノード上で，コマンドを再実行してください。

2

コピー元の物理ファイルは二重化されていません。

二重化に使用している物理ファイル名を指定して，コマンドを再実行してください。

3

二つの物理ファイルは，同一の論理ファイルを構成していません。

同じ論理ファイルを構成している物理ファイル名を指定して，コマンドを再実行してください。

4

二つの物理ファイルのファイル種別が異なっています。

ファイル種別が同じ物理ファイルを指定して，コマンドを再実行してください。

5

複写元ファイルのステータスが不正です。

状態表示コマンドで，複写元ファイルのステータスがACTIVE状態であることを確認してください。現用ファイルの複写が必要な場合，複写元にACTIVE状態のファイル名を指定して，コマンドを再実行してください。

6

複写先ファイルのステータスが不正です。

状態表示コマンドで，複写先ファイルのステータスがHOLDであることを確認してください。現用ファイルの複写が必要な場合，複写先にHOLD状態のファイル名を指定して，コマンドを再実行してください。

7

マップトファイルが不正です。

Datareplicatorを再起動した後で，コマンドを再実行してください。

11

二つの物理ファイルのセクタ長が異なっています。

詳細情報：複写元ファイルのセクタ長

セクタ長が同じ物理ファイルを指定して，コマンドを再実行してください。

12

複写元ファイルが不正です。

Datareplicatorを初期化するか，正しいファイルを指定して，コマンドを再実行してください。

13

複写元ファイルのサイズが不正です。

Datareplicatorを初期化するか，正しいファイルを指定して，コマンドを再実行してください。

14

複写先ファイルの容量が不足しています。

詳細情報：複写元のファイルサイズ。

詳細情報で示すサイズのデータを格納できるファイルを複写先の物理ファイルにして，コマンドを再実行してください。

15

指定したファイルのサイズは，ファイルサイズの制限値を超えました。

詳細情報：ファイル名，詳細コード

KFRB00069-Eの対処を参照してください。

KFRB04953-E

Command(aa...aa) execution error，code ＝ bb...bb.　　（Ｓ）

二重化ファイル状態表示コマンドでエラーが発生しました。

aa...aa：コマンド名

抽出側：hdefstate

反映側：hdsfstate

bb...bb：エラーコード

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラーコードごとに，次のように対処してください。

エラーコード

詳細内容

対処方法

1

二重化制御ファイルがありません。

ファイル二重化で運用されていません。ファイル二重化で運用されているノード上で，コマンドを再実行してください。

2

指定されたファイルは二重化されていません。

二重化に使用している物理ファイル名を指定して，コマンドを再実行してください。

3

ファイルが未使用状態です。

指定したファイルは，Datareplicatorで1度も使用されていません。正しいファイル名を指定して，コマンドを再実行してください。

KFRB04954-I

Command(aa...aa) execution success.　　（Ｓ）

コマンドが完了しました。

aa...aa：コマンド名

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB05001-I

Capture process started.　　（Ｅ）

抽出プロセスを開始します。

抽出プロセスを開始します。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB05002-I

Capture process terminated.　　（Ｅ）

抽出プロセスを終了します。

抽出プロセスを終了します。

(Ｓ)処理を終了します。

KFRB05003-E

Capture process terminated abnormally，module = aa...aa，line = bb...bb.　　（Ｅ）

抽出プロセスを異常終了します。モジュール名 = aa...aa，行番号 = bb...bb.

aa...aa：モジュール名（内部情報）

bb...bb：行番号（内部情報）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)コアダンプ・共用メモリダンプを採取した後，保守員に連絡してください。

KFRB05004-E

Internal error occurred in capture process，addinfo = [aa...aa]，runid = xx...xx，blkno = yy...yy，recno = zz...zz.　　（Ｅ）

抽出プロセスにおいて内部矛盾を検知しました。詳細情報 = [aa...aa]，ランID = xx...xx，ブロック番号 = yy...yy，レコード番号 = zz...zz.

aa...aa：エラー番号

xx...xx：ランID

yy...yy：システムログブロック番号

zz...zz：システムログレコード番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)「10.4 要因コード一覧」を参照して，出力されたエラー番号に該当するユーザ対処に従ってください。

KFRB05005-E

This data-type is unable to be extracted，data-type = aa...aa.　　（Ｅ）

抽出不可能なデータ型です。データ型 = aa...aa.

aa...aa：データ型

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)共用メモリダンプ・HiRDBシステムログファイル・システムログファイル・データ連動用連絡ファイルを採取した後，保守員に連絡してください。

KFRB05006-E

Error occurred in analyzing HiRDB log file，addinfo = [aa...aa，bb...bb]，runid = xx...xx，blkno = yy...yy，recno = zz...zz.　　（Ｅ）

HiRDBシステムログファイルを解析中にエラーが発生しました。詳細情報 = [aa...aa，bb...bb]，ランID = xx...xx，ブロック番号 = yy...yy，レコード番号 = zz...zz.

aa...aa：詳細情報1（内部情報）

bb...bb：詳細情報2（内部情報）

xx...xx：ランID

yy...yy：システムログブロック番号

zz...zz：システムログレコード番号

(Ｓ)処理を中止します。詳細情報に内部情報が出力されます。

(Ｏ)共用メモリダンプ・HiRDBシステムログファイル・システムログファイル・データ連動用連絡ファイルを採取した後，保守員に連絡してください。

KFRB05007-E

Error occurred in reading HiRDB log file，addinfo = [aa...aa]，runid = xx...xx，blkno = yy...yy，recno = zz...zz.　　（Ｅ）

HiRDBシステムログファイルの入力処理中にエラーが発生しました。詳細情報 = [aa...aa]，ランID = xx...xx，ブロック番号 = yy...yy，レコード番号 = zz...zz.

aa...aa：エラー番号

xx...xx：ランID

yy...yy：システムログブロック番号

zz...zz：システムログレコード番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)「10.4 要因コード一覧」を参照して，出力されたエラー番号に該当するユーザ対処に従ってください。

KFRB05008-I

Accepted stop request，request kind = aa...aa.　　（Ｅ）

抽出プロセスにおいて停止要求を受け付けました。要求種別 = aa...aa.

aa...aa：要求種別を示します。

Normal：正常停止要求

(Ｓ)終了処理を開始します。

KFRB05009-E

Invalid version，HiRDB Datareplicator not compatible with HiRDB.　　（Ｅ）

HiRDBとHiRDB Datareplicatorのバージョンがあっていません。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)

データ連動回復機能を使用していない場合：

各システムのバージョンを合わせてください。

データ連動回復機能を使用している場合：

データ連動回復機能固有のエラーは，すべてKFRB05009-Eメッセージのエラー情報ファイルに出力されます。メッセージ本文の内容は無視して「function：」の部分に出力される情報でエラー内容を特定してください。詳細については，「9.6.5(2)　アンロードログファイルによるデータ連動回復の実行でエラーとなった場合の対処方法」を参照してください。

KFRB05010-E

Unable to access communication file due to permanent lock error.　　（Ｅ）

データ連動用連絡ファイルへの排他が解除されないため，アクセスができません。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)共用メモリダンプ・システムログファイル・データ連動用連絡ファイルを採取した後，保守員に連絡してください。

KFRB05011-E

HiRDB overwrites unextracted system-log.　　（Ｅ）

抽出対象のHiRDBシステムログへの上書きが発生しました。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)データ連動を再開始する場合は，HiRDB Datareplicator連携を再開始する前に，抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を同期を取って初期化して，抽出側DBを基に反映側DBを再作成してください。

KFRB05012-I

Replication-start-log of HiRDB captured，runid = xx...xx，blkno = yy...yy，recno = zz...zz.　　（Ｅ）

HiRDBのデータ連動開始ログを検知しました。ランID = xx...xx，ブロック番号 = yy...yy，レコード番号 = zz...zz.

HiRDBのデータ連動開始ログ（HiRDB Datareplicator連携の開始ログ）を検知しました。

xx...xx：ランID

yy...yy：システムログブロック番号

zz...zz：システムログレコード番号

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB05013-I

Replication-end-log of HiRDB captured，runid = xx...xx，blkno = yy...yy，recno = zz...zz.　　（Ｅ）

HiRDBのデータ連動終了ログを検知しました。ランID = xx...xx，ブロック番号 = yy...yy，レコード番号 = zz...zz.

HiRDBのデータ連動終了ログ（HiRDB Datareplicator連携の終了ログ）を検知しました。

xx...xx：ランID

yy...yy：システムログブロック番号

zz...zz：システムログレコード番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)データ連動を再開始する場合は，HiRDB Datareplicator連携を再開始する前に，抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を同期を取って初期化して，抽出側DBを基に反映側DBを再作成してください。

KFRB05014-E

Unable to read HiRDB system-log，because the value of logiosize operand is smaller than pd_log_max_data_size operand of HiRDB，logiosize = aa...aa.　　（Ｅ）

抽出環境定義ファイルのlogiosizeオペランドの値がHiRDBのpd_log_max_data_sizeの値より小さいため，HiRDBシステムログを入力することができません。logiosize = aa...aa.

aa...aa：logiosizeの値

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)抽出環境定義ファイルのlogiosizeオペランドの値を修正した後，再起動してください。

KFRB05015-I

Normal termination process started，found normal termination log of HiRDB，runid = xx...xx，blkno = yy...yy，recno = zz...zz.　　（Ｅ）

HiRDBの正常停止ログ（EOF）を検知したため，抽出プロセスは正常停止処理を行います。ランID = xx...xx，ブロック番号 = yy...yy，レコード番号 = zz...zz.

xx...xx：ランID

yy...yy：システムログブロック番号

zz...zz：システムログレコード番号

(Ｓ)処理を終了します。

KFRB05016-E

HiRDB replication function is terminated.　　（Ｅ）

HiRDBのHiRDB Datareplicator連携機能が停止もしくは中断しています。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)データ連動を再開始する場合は，HiRDB Datareplicator連携を再開始する前に，抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を同期を取って初期化して，抽出側DBを基に反映側DBを再作成してください。

KFRB05017-I

Table to be extracted is not defined in this server，server name = aa...aa.　　（Ｅ）

本サーバでは抽出対象の表が定義されていません。サーバ名 = aa...aa.

aa...aa：サーバ名

(Ｓ)処理を終了します。

KFRB05018-I

Found the end of HiRDB system-log，runid = xx...xx，blkno = yy...yy，recno = zz...zz.　　（Ｅ）

HiRDBシステムログの終端を検知しました。ランID = xx...xx，ブロック番号 = yy...yy，レコード番号 = zz...zz.

xx...xx：ランID

yy...yy：システムログブロック番号

zz...zz：システムログレコード番号

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB05019-E

Read point in HiRDB system-log skipped，runid = xx...xx，blkno = yy...yy，recno = zz...zz.　　（Ｅ）

HiRDBシステムログのリードポインタがスキップしました。ランID = xx...xx，ブロック番号 = yy...yy，レコード番号 = zz...zz.

HiRDBの抽出プロセスが抽出を完了する前にpdrplstopとpdrplstartが実行された可能性があります。

xx...xx：ランID

yy...yy：システムログブロック番号

zz...zz：システムログレコード番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)データ連動を再開始する場合は，HiRDB Datareplicator連携を再開始する前に，抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を同期を取って初期化して，抽出側DBを基に反映側DBを再作成してください。

HiRDBのシステム共通定義にpd_rpl_init_start＝Nを指定している場合，抽出側Datareplicatorを起動する前にpdrplstartコマンドを実行してください。

KFRB05020-I

The value of extsuppress operand is true，extraction suppressed in this server，server name = aa...aa.　　（Ｅ）

本サーバは抽出除外指定されています。サーバ名 = aa...aa.

aa...aa：サーバ名

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB05021-W

Ignored event-command because Event-table is not FIX-TABLE，runid = xx...xx，blkno = yy...yy，recno = zz...zz.　　（Ｅ）

イベント制御用テーブルがFIX表として作成されていないため，イベントは無視します。ランID = xx...xx，ブロック番号 = yy...yy，レコード番号 = zz...zz.

xx...xx：ランID

yy...yy：システムログブロック番号

zz...zz：システムログレコード番号

(Ｓ)処理を続行します。ただし，イベント情報は取得しないため，イベントは使えません。

(Ｏ)イベントを使わない運用に切り替えてください。

[対策]抽出処理の完了後，抽出側Datareplicatorを停止して，イベント制御用テーブルを再作成した後，hdeprepコマンドを再実行してください。その後，抽出処理を再起動してください。

KFRB05022-W

EOF block is not the last block of read blocks，runid = xx...xx，blkno = yy...yy，recno = zz...zz.　　（Ｅ）

EOFブロックが読み込みブロックの最終ブロックではありません。ランID = xx...xx，ブロック番号 = yy...yy，レコード番号 = zz...zz.

このメッセージは，HiRDBのシステムログにデータ連動で抽出できないログを検知したときに出力します。

xx...xx：ランID

yy...yy：システムログブロック番号

zz...zz：システムログレコード番号

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB05023-W

Ignored column-log，runid = xx...xx，blkno = yy...yy，recno = zz...zz.　　（Ｅ）

列単位ログのため無視します。ランID = xx...xx，ブロック番号 = yy...yy，レコード番号 = zz...zz.

このメッセージは，HiRDBのシステムログにデータ連動用ではない列単位のログを検知したときに出力します。

xx...xx：ランID

yy...yy：システムログブロック番号

zz...zz：システムログレコード番号

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB05025-E

Definition inconsistent. the value of extsuppress operand is true，but table of this server is defined in extract definition，server name = aa...aa.　　（Ｅ）

本サーバは抽出除外指定されているにもかかわらず，本サーバの表が抽出定義に抽出対象表として定義されています。サーバ名 = aa...aa.

aa...aa：サーバ名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)データ連動を再開始する場合は，HiRDB Datareplicator連携を再開始する前に，抽出側と反映側の両方のデータ連動の環境を同期を取って初期化して，抽出側DBを基に反映側DBを再作成してください。

KFRB05026-I

Normal termination process started，found planned termination log of HiRDB，runid = xx...xx，blkno = yy...yy，recno = zz...zz.　　（Ｅ）

HiRDBの計画停止ログ（EOF）を検知したため，抽出プロセスは正常停止処理を行います。ランID = xx...xx，ブロック番号 = yy...yy，レコード番号 = zz...zz.

xx...xx：ランID

yy...yy：システムログブロック番号

zz...zz：システムログレコード番号

(Ｓ)処理を終了します。

KFRB05027-W

Ignored event-command because specified send identifier is wrong，event code = aa...aa，send identifier = bb...bb.　　（Ｅ）

指定された送信先識別子が不正なため，イベントは無視します。イベントコード = aa...aa，送信先識別子 = bb...bb.

aa...aa：イベントコード

bb...bb：送信先識別子

(Ｓ)該当するイベントを無視して処理を続行します。

KFRB05028-E

Exception data were detected，exception data = aa...aa，message-id = bb...bb.　　（Ｅ）

例外データを検出しました。例外データ = aa...aa，メッセージID = bb...bb.

aa...aa：例外データ

bb...bb：アドバンストキュー内のメッセージID

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)データ連動できるデータへの置換を指定した後，抽出処理を再起動してください。

KFRB05029-W

Exception data were detected，exception data = aa...aa，extraction data type = bb...bb，substitution type = cc...cc，message-id = dd...dd.　　（Ｅ）

例外データを検出しました。例外データ = aa...aa，抽出データ型 = bb...bb，置換型 = cc...cc，メッセージID = dd...dd.

aa...aa：例外データ

bb...bb：抽出データ型

cc...cc：置換パターン

null：ナル値置換

high：最大値置換

low：最小値置換

dd...dd：アドバンストキュー内のメッセージID

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB05030-E

Extract data does not belong to extraction target were detected. table-id = aa...aa.　　（Ｅ）

抽出対象表以外の更新情報を検出しました。テーブルID = aa...aa.

aa...aa：表ID

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)再度データ連動する場合は，データ連動のリセットが必要です。

KFRB05031-W

The number of vacant transmission queue files decreased to dd..dd.　　（Ｃ）

空いている抽出情報キューファイルの数がdd..ddになりました。

dd...dd：抽出情報キューファイルの数

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)送信処理が開始されているかどうかを確認し，開始されてないときは開始してください。

KFRB05034-I

Queue file recovery started,first file = aa...aa,last file = bb...bb　　（Ｃ）

抽出情報キューファイルの回復を開始します。先頭ファイル = aa...aa,最終ファイル = bb...bb

aa...aa：回復をする抽出情報キューファイルの先頭のファイル名（qufile001〜qufile016）。

bb...bb：回復をする抽出情報キューファイルの最終のファイル名（qufile001〜qufile016）。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB05035-I

Queue file recovery completed,first file = aa...aa,last file = bb...bb　　（Ｃ）

抽出情報キューファイルの回復を完了しました。先頭ファイル = aa...aa,最終ファイル = bb...bb

aa...aa：回復をした抽出情報キューファイルの先頭のファイル名（qufile001〜qufile016）。

bb...bb：回復をした抽出情報キューファイルの最終のファイル名（qufile001〜qufile016）。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)回復を開始したときに出力されるKFRB05034-Iメッセージと，回復対象ファイルの範囲が同じことを確認してください。

KFRB05037-W

Queue file that was formatted in an old version exists.　　（Ｃ）

古いバージョンのHiRDB Datareplicatorで初期化された抽出情報キューファイルがあります。

古いバージョンのHiRDB Datareplicatorで初期化された抽出情報キューファイルがあるため，抽出情報キューファイル回復機能は使用できません。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)抽出情報キューファイル回復機能復を使用するシステムの場合は，抽出側Datareplicatorを初期開始してください。抽出情報キューファイル回復機能を使用しないシステムの場合は，初期開始は必要ありません。

KFRB05038-W

All of queue files are in an initial state.　　（Ｃ）

すべての抽出情報キューファイルが初期状態のため、抽出情報キューファイル回復機能を実行する必要はありません。

(Ｓ)処理を中止します。

KFRB05039-E

Unable to execute queue file recovery function, reason = aa...aa.　　（Ｃ）

抽出情報キューファイル回復機能による回復を行うことができません。理由コード = aa...aa

抽出情報キューファイル回復機能の使用条件を満たしていません。

aa...aa：理由コード

syncterm：

抽出システム定義のsynctermオペランドにtrueを指定している場合は，抽出情報キューファイル回復機能を使用できません。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)データ連動回復機能を使用して回復してください。

KFRB05040-I

Datareplicator recovery function started.　　（Ｃ）

データ連動回復機能（システムログ方式）による回復を開始します。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB05041-I

Skip of update information for Datareplicator recovery function completed, additional transaction info = aa…aa.　　（Ｃ）

データ連動回復機能（システムログ方式）での反映済み更新情報のスキップ処理が完了しました。抽出トランザクション情報 = aa…aa

データ連動回復機能による回復が完了しました。以降は通常のデータ連動として処理を続行し，更新情報の送信を行います。

aa...aa：最後にスキップした更新情報の抽出トランザクション情報

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB05042-E

Recover information file is invalid, file name = aa…aa, reason = bb…bb.　　（Ｃ）

回復情報ファイルが不正です。ファイル名 = aa…aa, 理由コード = bb…bb

aa...aa：ファイル名

bb...bb：理由コード

file not found：

環境変数HDEPATHで指定したディレクトリの下に回復情報ファイルがありません。

invalid file format：

回復情報ファイルのフォーマットが不正です。

invalid recover information condition：

回復情報ファイル内の回復情報の同期が取れていないため，この回復情報を使用した回復を実行できません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)次に示す表に従って対処してください。

理由コード

意味

対策

file not found

環境変数HDEPATHで指定したディレクトリの下に回復情報ファイルがありません。

次の点を確認してください。

環境変数HDEPATHで指定したディレクトリの下に回復情報ファイルが転送されている。

回復情報ファイルの名称に誤りがない。

invalid file format

回復情報ファイルのフォーマットが不正です。

次の点を確認してください。

回復情報ファイルの転送方法がバイナリモードである。

回復情報ファイルがキャラクタ型スペシャルファイルの場合，通常ファイルにコピーするときにddコマンドに指定したcountの指定数が正しい。

どちらにも該当しない場合，回復情報ファイルの内容が壊れています。アンロードログファイルによるデータ連動回復を実行してください。

invalid recover information condition

回復情報ファイル内の回復情報の同期が取れていないため，この回復情報を使用した回復を実行できません。

アンロードログファイルによるデータ連動回復を実行してください。

KFRB05043-I

Now, watching capture process, interval = nn…nn, server name = aa…aa.　　（Ｌ）

抽出処理の監視を開始しました。

nn...nn：監視間隔時間（分）

aa...aa：監視対象のサーバ名

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB05044-W

Extraction process stopped, server name = aa…aa.　　（Ｌ）

抽出処理の停止を検知しました。

aa...aa：監視対象のサーバ名

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB05045-I

Stop watching capture process, server name = aa…aa.　　（Ｌ）

抽出処理の監視を停止しました。

aa...aa：監視対象のサーバ名

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB06001-I

Agent process started.　　（Ｌ）

エージェントを開始しました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB06002-I

Agent process terminated.　　（Ｌ）

エージェントを終了しました。

(Ｓ)処理を終了します。

KFRB06003-I

Variable of agent option is changed.　　（Ｌ）

エージェントの設定が変更されました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB06004-E

Agent process is already started.　　（Ｓ＋Ｌ）

エージェントは起動済みです。

(Ｓ)起動処理を中止します。

KFRB06005-E

Agent process is not started.　　（Ｓ＋Ｌ）

エージェントは起動されていません。

(Ｓ)停止処理を中止します。

KFRB06006-E

Agent process start failed.　　（Ｓ）

エージェントの開始処理でエラーが発生しました。

(Ｓ)起動処理を中止します。

(Ｏ)直前のエラーメッセージを参照してエラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB06007-W

Collector process's output is invalid，process name ＝ aa...aa.　　（Ｌ）

情報収集プロセスの出力が不正です。

aa...aa：プロセス名

(Ｓ)監視時間間隔で5回まで処理を続行して，エラーがなくならない場合は処理を終了します。

(Ｏ)インストールの不正が原因と考えられます。その場合は再インストールした後，再起動してください。そのほかの原因のときは，保守員に連絡してください。

KFRB06008-W

Collector process error occurred，process name ＝ aa...aa，exit code = bb...bb.　　（Ｌ）

情報収集プロセスでエラーが発生しました。

aa...aa：プロセス名

bb...bb：プロセスの終了コード

(Ｓ)監視時間間隔で5回まで処理を続行して，エラーがなくならない場合は処理を終了します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いてください。

KFRB06010-E

Other process is changing agent option.　　（Ｓ＋Ｌ）

ほかのプロセスがエージェントの設定を更新中です。

(Ｓ)設定更新処理を中止します。

(Ｏ)しばらく待った後，再実行してください。

KFRB06011-I

Command request was accepted，command ＝ aa...aa.　　（Ｌ）

コマンド要求を受け付けました。

aa...aa：コマンドライン

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB06012-E

File access error was occurred，operation ＝ aa...aa，file ＝ bb...bb，errno ＝ cc...cc.　　（Ｓ＋Ｌ）

ファイル操作でエラーを検知しました。

aa...aa：操作種別

bb...bb：ファイル名

cc...cc：errnoに設定されたエラー番号

エラー番号が0の場合は次のことを示します。

read：ファイル内容不正

write：ディスク容量不足

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラー番号をerrno.h又は使用しているOSのマニュアルを参照して，エラーの原因を取り除いてください。

KFRB06013-E

Failed to connect service control manager，code ＝ aa...a，errno ＝ bb...bb.　　（Ｓ＋Ｌ）

サービス制御マネージャへの接続に失敗しました。

aa...aa：コード

bb...bb：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラー番号をerrno.h又は使用しているOSのマニュアルを参照して，エラーの原因を取り除いてください。

KFRB06014-E

Failed to set state of event object to signaled，function name ＝ aa...aa，event name ＝ bb...bb，errno ＝ cc...cc.　　（Ｓ＋Ｌ）

イベントの設定に失敗しました。

aa...aa：関数名

bb...bb：イベント名

cc...cc：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラー番号をerrno.h又は使用しているOSのマニュアルを参照して，エラーの原因を取り除いてください。

KFRB06015-E

Invalid setup information.　　（Ｓ＋Ｌ）

セットアップ情報が不正です。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)Datareplicatorを再インストールしてください。

KFRB06016-E

Failed to regist service handler function，errno ＝ aa...aa.　　（Ｌ）

サービスコントロールハンドラの登録に失敗しました。

aa...aa：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラー番号をerrno.h又は使用しているOSのマニュアルを参照して，エラーの原因を取り除いてください。

KFRB06017-E

Failed to create event object，function name ＝ aa...aa，event name ＝ bb...bb，errno ＝ cc...cc.　　（Ｌ）

イベントオブジェクトの作成に失敗しました。

aa...aa：関数名

bb...bb：イベント名

cc...cc：GetLastError()で取得したエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラー番号をerrno.h又は使用しているOSのマニュアルを参照して，エラーの原因を取り除いてください。

KFRB06018-E

Agent process terminated abnormally，error code ＝ aa...aa.　　（Ｌ）

エージェントが異常終了しました。

aa...aa：エラーコード

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)マニュアルでエラーコードに対応したメッセージを参照して，エラーの原因を取り除いてください。

KFRB06101-E

Signal operation failure，process-id ＝ aa...aa，kind ＝ bb...bb，errno ＝ cc...cc.　　（Ｓ＋Ｌ）

シグナル操作に失敗しました。

aa...aa：相手プロセスのID

bb...bb：送ろうとしたシグナル

cc...cc：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラー番号をerrno.h又は使用しているOSのマニュアルを参照して，エラーの原因を取り除いてください。

KFRB06102-E

Cannot exec child process，process name ＝ aa...aa，errno ＝ bb...bb.　　（Ｓ＋Ｌ）

子プロセスを実行できません。

aa...aa：子プロセス名

bb...bb：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラー番号をerrno.h又は使用しているOSのマニュアルを参照して，エラーの原因を取り除いてください。

KFRB06103-E

Cannot fork child process，errno ＝ aa...aa.　　（Ｓ＋Ｌ）

子プロセスを生成できません。

aa...aa：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラー番号をerrno.h又は使用しているOSのマニュアルを参照して，エラーの原因を取り除いてください。

KFRB06104-E

Invalid command argument.　　（Ｓ＋Ｌ）

コマンドの引数指定に誤りがあります。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの引数をマニュアルで確認して，再実行してください。

KFRB06105-E

Option value is invalid，option name ＝ aa...aa.　　（Ｓ＋Ｌ）

コマンドオプションに指定された値が不正です。

aa...aa：コマンドオプション

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)コマンドオプションの値の範囲をマニュアルで確認して，再実行してください。

KFRB06106-E

Insufficient memory，type ＝ aa...aa，size ＝ bb...bb，errno ＝ cc...cc.　　（Ｌ）

メモリが確保できません。

aa...aa：詳細コード

bb...cc：メモリ割り当てサイズ

cc...cc：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)エラー番号をerrno.h又は使用しているOSのマニュアルを参照して，エラーの原因を取り除いてください。

KFRB06201-E

Install directory not found.　　（Ｌ）

Datareplicatorのインストールディレクトリが取得できません。レジストリ情報が間違っています。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)Datareplicatorを再インストールしてください。

KFRB06202-E

Insufficient memory for SNMP request，size ＝ aa...aa，errno ＝ bb...bb.　　（Ｌ）

SNMPエージェントで，監視側から要求された情報取得 又は遠隔操作を実行するためのメモリが確保できません。

aa...aa：メモリ割り当てサイズ

bb...bb：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)要求された情報取得又は遠隔操作を中止します。

(Ｏ)使用しているOSのマニュアルを参照して，エラー番号からエラーの原因を取り除いてください。その後，監視側で情報取得 又は遠隔操作を再実行してください。

KFRB06203-E

Insufficient memory for MIB analyze，size ＝ aa...aa，errno ＝bb...bb.　　（Ｌ）

SNMPエージェントで，MIBファイルを解析するためのメモリが確保できません。

aa...aa：メモリ割り当てサイズ

bb...bb：errnoに設定されたエラー番号

(Ｓ)SNMPエージェントを停止します。

(Ｏ)使用しているOSのマニュアルを参照して，エラー番号からエラーの原因を取り除いてください。その後，SNMPサービスを再起動してください。

KFRB06204-E

Invalid command in MIB file，object id ＝ aa...aa.　　（Ｌ）

SNMPエージェントで，MIBファイルの解析中に間違ったコマンドを発見しました。MIBファイルが破壊されているおそれがあります。

aa...aa：間違ったコマンドを指定しているオブジェクトID

(Ｓ)SNMPエージェントを停止します。

(Ｏ)Datareplicatorをインストールし直してMIBファイルを回復した後，SNMPサービスを再起動してください。

KFRB06205-E

Collector process time over for 10 sec，process ＝ aa...aa.　　（Ｌ）

SNMPエージェントで，情報収集プロセスが10秒経過しても，情報を取得できません。

aa...aa：情報収集プロセスの詳細情報

(Ｓ)情報収集プロセスを打ち切ります。

(Ｏ)情報収集プロセスが出力しているメッセージに従って対処した後，監視側から情報取得を再実行してください。

KFRB06206-E

Collector process error occurred，process ＝ aa...aa.　　（Ｌ）

SNMPエージェントで，情報収集プロセスでエラーが起こりました。

aa...aa：情報収集プロセスの詳細情報

(Ｓ)情報収集プロセスを終了します。

(Ｏ)情報収集プロセスが出力しているメッセージに従って対処した後，監視側から情報取得を再実行してください。

KFRB06207-E

Invalid SNMP request type，request type ＝ aa...aa.　　（Ｌ）

SNMPエージェントで，情報取得 又は遠隔操作で要求したオブジェクトIDの属性が間違っています。SNMPエージェントが処理できる属性は，INTEGER，Counter，DisplayStringです。

aa...aa：オブジェクトIDの属性コード

(Ｓ)要求した情報取得 又は遠隔操作を終了します。

(Ｏ)監視側で要求したオブジェクトIDの属性を確認した後，監視側から情報取得又は遠隔操作を再実行してください。

KFRB06208-E

Invalid SNMP request code，request code ＝ aa...aa.　　（Ｌ）

SNMPエージェントで，情報取得 又は遠隔操作の要求コードが間違っています。SNMPエージェントが処理できる要求コードは，GET，GETNEXT，SETです。

aa...aa：要求コード

(Ｓ)要求した情報取得 又は遠隔操作を終了します。

(Ｏ)監視側の要求コードを確認した後，監視側から情報取得 又は遠隔操作を再実行してください。

KFRB06209-E

Invalid SNMP specified value size，value size ＝ aa...aa.　　（Ｌ）

SNMPエージェントで，遠隔操作で指定したパラメタの文字列長が間違っています。

aa...aa：指定されたパラメタの文字列長

(Ｓ)要求した遠隔操作を終了します。

(Ｏ)遠隔操作で指定したパラメタの文字列長を確認した後，監視側から遠隔操作を再実行してください。

KFRB06210-E

Invalid SNMP specified value，value ＝ aa...aa.　　（Ｌ）

SNMPエージェントで，遠隔操作で指定した数値パラメタが間違っています。

aa...aa：指定した数値

(Ｓ)要求した遠隔操作を終了します。

(Ｏ)遠隔操作で指定した数値の最大値と最小値を確認した後，監視側から遠隔操作を再実行してください。

KFRB06211-E

Process create error occurred，process ＝ aa...aa，error code ＝ bb...bb.　　（Ｌ）

SNMPエージェントで，情報取得 又は遠隔操作のための情報収集プロセスを作成できません。

aa...aa：作成しようとしたプロセス情報

bb...bb：CreateProcess関数で発生したエラー番号

(Ｓ)情報取得 又は遠隔操作を中止します。

(Ｏ)使用しているOSのマニュアルを参照して，エラー番号からエラーの原因を取り除いた後，監視側から情報取得 又は遠隔操作を再実行してください。

KFRB06212-E

Wait for process failed，process ＝ aa...aa，error code ＝ bb...bb.　　（Ｌ）

SNMPエージェントで，情報取得のための情報収集プロセスの完了を待てません。

aa...aa：完了待ちしようとしたプロセス情報

bb...bb：WaitForSingleObject関数で返ったエラー番号

(Ｓ)情報取得を中止します。

(Ｏ)使用しているOSのマニュアルを参照して，エラー番号からエラーの原因を取り除いた後，監視側から情報取得又は遠隔操作を再実行してください。

KFRB06213-E

Unable to get a process exit code，process ＝ aa...aa，error code ＝ bb...bb.　　（Ｌ）

SNMPエージェントで，情報収集プロセスの終了コードを取得できません。

aa...aa：終了コードを得ようとしたプロセス情報

bb...bb：GetExitCodeProcess関数で返ったエラー番号

(Ｓ)情報取得を中止します。

(Ｏ)使用しているOSのマニュアルを参照して，エラー番号からエラーの原因を取り除いた後，監視側から情報取得 又は遠隔操作を再実行してください。

KFRB06501-E

Specified DSN name is not for SQL Server.　　（Ｃ＋Ｓ）

SQL ServerへのDNSが指定されていません。

不正なDSNが指定されました。DSN名はSQL Server用ではありません。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)次のどれかに不正なDSN名を指定しています。

抽出システム定義

hdeprepS　-D

hdeeventS　-D

hderesstateS　-D

正しいDSN名を指定して，再実行してください。

KFRB06503-E

Error occurred in object creation, object type = aa...aa, object name = bb...bb, errcode = cc...cc, info = dd...dd　　（Ｃ＋Ｓ）

SQL Serverオブジェクトの作成が失敗しました。object type = aa...aa, object name = bb...bb, errcode = cc...cc, info = dd...dd

aa...aa：オブジェクト種別

Index：インデックス

Table：テーブル

Trigger：トリガ

bb...bb：オブジェクト名

cc...cc：SQLSTATE

dd...dd：SQL Serverエラーメッセージ

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]SQL Serverのマニュアルを参照し，SQLSTATE及びSQL Serverエラーメッセージを基にエラーの原因を取り除き，再実行してください。

KFRB06504-E

Object does not exists, object type = aa...aa, object name = bb...bb, errcode = cc...cc, info = dd...dd　　（Ｃ＋Ｓ）

SQL Serverオブジェクトが存在しません。object type = aa...aa, object name = bb...bb, errcode = cc...cc, info = dd...dd

aa...aa：オブジェクト種別

Table：表

bb...bb：オブジェクト名

cc...cc：SQLSTATE

dd...dd：SQL Serverエラーメッセージ

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]SQL Serverのマニュアルを参照し，SQLSTATE及びSQL Serverエラーメッセージを基にエラーの原因を取り除き，再実行してください。

KFRB06505-E

SQL Server error, func = aa...aa, return = bb...bb, errcode = cc...cc, info = dd...dd　　（Ｃ＋Ｓ）

SQL Serverでエラーが発生しました。関数名 = aa...aa, 戻り値 = bb...bb, errcode = cc...cc, info = dd...dd

aa...aa：関数名

bb...bb：戻り値

cc...cc：SQLSTATE

dd...dd：SQL Serverエラーメッセージ

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]SQL Serverのマニュアルを参照し，SQLSTATE及びSQL Serverエラーメッセージを基にエラーの原因を取り除き，再実行してください。

KFRB06506-E

SQL Server version error. This SQL Server version is not supported.　　（Ｃ＋Ｓ）

SQL Serverがサポート対象外のバージョンです。

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]Datareplicator Extensionのマニュアルを参照し，サポート対象バージョンのSQL Serverを使用してください。

KFRB06507-E

QUEUE_ID value in the queue table has exceeded aa...aa (99% of its maximum value).　　（Ｃ）

RPL_EXT_QUEUETBLのQUEUE_IDの値がaa...aa(最大値の99%)を超えました。

aa...aa：QUEUE_IDの最大値の99%の値

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]抽出側Datareplicatorを初期開始してください。

KFRB06508-W

"hderesstateS" command may show previous/default value as resource operand table could not be updated with aa...aa, func = bb...bb, return = cc...cc, errcode = dd...dd, info = ee...ee　　（Ｃ）

RPL_EXT_RESOPDTBLの値をaa...aaに更新できませんでした。hderesstateSコマンドは前回，もしくはデフォルト値を表示します。関数名 = bb...bb, 戻り値 = cc...cc, errcode = dd...dd, info = ee...ee

aa...aa：抽出システム定義のsqls_msgkeeptimeオペランドで指定した時間を秒単位に変換した値

bb...bb：関数名

cc...cc：戻り値

dd...dd：SQLSTATE

ee...ee：SQL Serverエラーメッセージ

(Ｓ)処理を続行します。

[対策]SQL Serverのマニュアルを参照し，SQLSTATE及びSQL Serverエラーメッセージを基にエラーの原因を取り除き，一度抽出側Datareplicatorを停止した後，再実行してください。

KFRB09084-E

Specified group name not found, aa...a.　　（Ｓ＋Ｌ）

指定した反映グループ名が見つかりません。

aa...a：反映グループ名

(Ｓ)処理を中断します。

[対策]コマンドオプションに正しいグループ名を指定してください。

KFRB09087-E

Output information exceeds the limits aa..a[KB].　　（Ｓ＋Ｌ）

解析結果出力ファイルのサイズが上限（-kオプション指定値）を超えるため，情報の出力を中止します。

aa...a：解析結果出力ファイルサイズの上限（-kオプション指定値）

(Ｓ)処理を中断します。

[対策]hdsrefinfmコマンドの-kオプションに指定するサイズを増やすか，又は-tオプションに指定する件数を減らしてください。

KFRB09088-W

The information at requested number can't be output, kind = aa...a, req-num = bb...b, out-num = cc...c, reason = dd...d.　　（Ｓ＋Ｌ）

要求された件数（-tオプション指定値）のトランザクション情報を出力することができません。コマンドは，cc...cに示す出力可能な件数分の情報だけを出力します。

aa...a：トランザクション情報種別

un-reflect：未反映トランザクション情報

reflected：反映済みトランザクション情報

bb...b：要求件数（-tオプション指定値）

cc...c：出力可能な件数

dd...d：理由コード

no more data exist in queue file：

反映情報キューファイル中にはcc...c件を超える情報が格納されていないか，又は情報が格納されていた反映情報キューファイルが既に上書きされています。

definition change was detected：

定義変更を検知したため，これより古い反映済みトランザクション情報を出力できません。

maximum number：

出力可能な最大件数（2,000,000,000件）に達しました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB09089-E

Option value is invalid, Option = aa.　　（Ｓ＋Ｌ）

コマンドオプションに指定された値が不正です。

aa：コマンドオプション

(Ｓ)処理を中断します。

[対策]コマンドオプションに正しい値を指定してください。

KFRB09090-W

Length of the character string exceed 45 bytes, resource = aa...a, id = bb...b.　　（Ｓ＋Ｌ）

認可識別子／表識別子／列名の長さが45バイトを超えました。hdsrefinfmコマンドの出力結果には，これらの名称は出力されません（表ID／列IDだけが出力されます）。

aa..a：リソース種別

TableName：認可識別子又は表識別子

ColumnName：列名

bb...b：表ID又は列ID

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB09091-E

Invalid environment variable value, variable name = aa...a.　　（Ｓ＋Ｌ）

環境変数aa...aに，不正な値が指定されました。

aa...a：環境変数名

HDS_RFI_ELANG：抽出側DBの文字コード

HDS_RFI_PLANG：反映側システムの文字コード

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]環境変数に正しい値を設定してください。

KFRB09092-E

The option requires an argument, Option = aa.　　（Ｓ＋Ｌ）

コマンドオプションaaには，オプション引数が必要です。

aa：コマンドオプション

(Ｓ)処理を中断します。

[対策]正しいコマンドオプションを指定してください。

KFRB09093-E

System call error(function=fstat), Filename=aa...a, errno=bb...b.　　（Ｓ＋Ｌ）

fstatシステムコールでエラーが返されました。

aa...a：ファイル名

bb...b：エラー番号

(Ｓ)処理を中断します。

[対策]エラー番号を基に，使用しているOSのマニュアルを参照して，エラーの原因を取り除いてください。

KFRB09094-E

Internal error, aa...a.　　（Ｓ＋Ｌ）

内部矛盾が発生しました。

aa...a：保守情報

(Ｓ)処理を終了します。

[対策]保守員に連絡してください。

KFRB09200-E

Insufficient memory［aa...aa］，require size ＝ bb...bb.　　（Ｓ＋Ｌ）

メモリが確保できません。

aa...aa：確保しようとしたメモリの種別

bb...bb：要求サイズ

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]不要なプロセス又はコマンドを終了させた後，再実行してください。

KFRB09201-E

Duplicate option specified，Option name ＝ aa...aa.　　（Ｓ）

パラメタ（オプション）を重複して指定しています。

aa...aa：重複したパラメタ（オプション）名称

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]重複しているパラメタ（オプション）の一方を削除した後，再実行してください。

KFRB09202-E

Exceeds max number of option，Option name ＝ aa...aa.　　（Ｓ）

パラメタ（オプション）の指定数が上限を超えています。

aa...aa：上限を超えたパラメタ（オプション）名称

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]指定するパラメタ（オプション）数を減らした後，再実行してください。

KFRB09203-E

Unrecognized option specified.　　（Ｓ）

指定できないパラメタ（オプション）を指定しています。

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]不要なパラメタ（オプション）を削除した後，再実行してください。

KFRB09204-E

Necessary option not specified，Option name ＝ aa...aa.　　（Ｓ）

必要なパラメタ（オプション）を指定していません。

aa...aa：パラメタ（オプション）名

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]必要なパラメタ（オプション）を指定した後，再実行してください。

KFRB09205-E

Specified value is out of range，Option name ＝ aa...aa.　　（Ｓ）

パラメタ（オプション）の指定値は，指定できる範囲（値）ではありません。

aa...aa：パラメタ（オプション）名

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]パラメタ（オプション）の値を修正した後，再実行してください。

KFRB09206-E

Conflict options are specified，Option name ＝ aa...aa and bb...bb.　　（Ｓ）

排他的関係にあるパラメタ（オプション）を同時に指定しています。

aa...aa，bb...bb：パラメタ（オプション）名

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]パラメタ（オプション）の指定をどちらか一方だけにした後，再実行してください。

KFRB09207-W

Unrecognized value specified，ignore this.　　（Ｓ）

パラメタ（オプション）の指定値は，指定できる範囲（値）ではありませんが，これを無視します。

(Ｓ)処理を続行します。結果は想定していないものとなることがあります。

[対策]次回の実行までにパラメタ（オプション）の指定内容を見直してください。

KFRB09208-E

Unanalyzable option specified, argc count = aa...aa,analyze parameter count = bb...bb.

パラメタ（オプション）をすべて解析できません。

aa...aa：指定したパラメタ数

bb...bb：解析したパラメタ数

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]パラメタ（オプション）の指定形式を見直してください。

KFRB09209-E

Too long path name，Option name ＝ aa...aa.　　（Ｓ）

パラメタ（オプション）に指定したファイルのパス長が255バイトを超えています。

aa...aa：パラメタ（オプション）名

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]パラメタ（オプション）の指定内容を見直してください。255バイトを超えるときは，カレントディレクトリを移動してください。

KFRB09210-E

Specified value format error，Option name ＝ aa...aa.　　（Ｓ）

パラメタ（オプション）に指定した形式が間違っています。

aa...aa：パラメタ（オプション）名

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]指定形式を修正した後，再実行してください。

KFRB09211-E

End-date is smaller than start-date，Option name ＝ aa...aa.　　（Ｓ）

終了日時が開始日時よりも前になっています。

aa...aa：パラメタ（オプション）名

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]日付の指定を修正した後，再実行してください。

KFRB09212-I

Usage： hdstrcedit -f Input-file［，Input-file］［-o Output-file］［-l Level］［-p pid［，-p pid ...］...］［-t YYYYMMDDHHMMSS［，YYYYMMDDHHMMSS］［-O Options］　　（Ｓ）

コマンドパラメタ（オプション）一覧を表示します。

(Ｓ)処理を中止します（ここで表示されたパラメタ（オプション）のどれかのエラーに引き続いて出力されるメッセージです）。

KFRB09213-E

System call error（function＝aa...aa），errno ＝ bb...bb.　　（Ｓ＋Ｌ）

システムコールがエラーになりました。

aa...aa：エラーになったシステムコール名

bb...bb：システムコールから返されたエラー番号

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]エラーの原因を調査，除去した後，再実行してください。

KFRB09214-E

Specified file not found，file name ＝ aa...aa.　　（Ｓ）

ファイルが存在しません。

aa...aa：ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]パラメタ（オプション）を修正した後，再実行してください。

KFRB09215-E

No access permission，file name ＝ aa...aa.　　（Ｓ）

ファイルにアクセスできません（権限がありません）。

aa...aa：ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]ファイルに権限を与えるか，権限を持ったユーザで実行してください。

KFRB09216-E

No record in file，file name ＝ aa...aa.　　（Ｓ）

ファイルは空です。

aa...aa：ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]正しいファイル名を指定した後，再実行してください。

KFRB09217-E

Invalid contents in file，file name ＝ aa...aa.　　（Ｓ）

ファイルの形式が正しくありません。

aa...aa：ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

[対策]正しいファイル名を指定した後，再実行してください。

KFRB09250-E

Internal error, function name = aa...aa, code = bb...bb, information = cc...cc.　　（Ｓ）

内部矛盾が発生しました。関数名 = aa...aa，詳細コード = bb...bb，保守情報 = cc...cc.

aa...aa：関数名

bb...bb：詳細コード

0401：未定義メッセージID

0402：未定義出力先区分

0801：未定義プラットフォーム

cc...cc：保守情報

(Ｓ)詳細コードが0401，又は0402の場合は，処理を続行します。

詳細コードが0801の場合は，処理を終了します。

[対策]保守員に連絡してください。

KFRB09253-I

hdeinfoget started.　　（Ｔ）

hdeinfogetコマンドを開始しました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB09254-I

hdeinfoget terminated, return code = aa...aa.　　（Ｔ）

hdeinfogetコマンドが終了しました。終了コード = aa...aa.

aa...aa：終了コード

0：正常終了

8：異常終了

12：割り込み（シグナル発生）によって終了

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)終了コードが0以外の場合は，このメッセージの前に出力されたメッセージを参照して，対策してください。

KFRB09256-E

Invalid option, option = aa...aa, reason code = bb...bb.　　（Ｓ）

オプションの指定に誤りがあります。オプション名 = aa...aa，理由コード = bb...bb.

aa...aa：オプション名

-e：初期情報出力先ディレクトリ指定オプション

-k：取得情報種別指定オプション

-n：取得対象Datareplicator識別子指定オプション

その他：引数指定された未定義オプション

bb...bb：理由コード

required option：必須オプション未指定

duplicate option：オプション重複指定

not specified value：指定値の不足

undefined option：未定義オプション

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)usageを確認し，正しい引数を指定して実行してください。

KFRB09257-I

hdsinfoget started.　　（Ｔ）

hdsinfogetコマンドを開始しました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB09258-I

hdsinfoget terminated, return code = aa...aa.　　（Ｔ）

hdsinfogetコマンドが終了しました。終了コード = aa...aa.

aa...aa：終了コード

0：正常終了

8：異常終了

12：割り込み（シグナル発生）によって終了

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)終了コードが0以外の場合は，このメッセージの前に出力されたメッセージを参照して，対策してください。

KFRB09259-E

Invalid directory, option = -e, reason code = aa...aa, directory = bb...bb.　　（Ｓ）

指定されたディレクトリが不正です。オプション名 = -e，理由コード = aa...aa，オプション指定ディレクトリパス = bb...bb.

aa...aa：理由コード

not exist：存在しない

write access denied：書き込み権限なし

not absolute path：絶対パスで指定されていない

bb...bb：オプション指定ディレクトリパス

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)コマンドの実行ユーザが書き込み可能な既存ディレクトリを，絶対パスで指定してください。

KFRB09263-E

Failed to create directory, reason code = aa...aa, pathname = bb...bb.　　（Ｓ）

ディレクトリ作成に失敗しました。理由コード = aa...aa，ディレクトリパス = bb...bb.

aa...aa：理由コード

already exists：pathnameが既に存在する

other：その他

bb...bb：ディレクトリパス

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)

理由コードがalready existsの場合

同一サーバマシンにおいて，同じ初期情報出力先ディレクトリを指定し，同時（秒単位）に2回以上コマンドを実行できません。初期情報出力先ディレクトリ，又は実行タイミングを変更して再度実行してください。

理由コードがotherの場合

エラー原因を取り除いた後，再度実行してください。想定されるエラー原因を次に示します。

ディスク容量不足

権限不足

KFRB09264-E

Failed to create file, reason code = aa...aa, pathname = bb...bb.　　（Ｓ）

ファイル作成に失敗しました。理由コード = aa...aa，ファイルパス = bb...bb.

aa...aa：理由コード

already exists：pathnameが既に存在する

other：その他

bb...bb：ファイルパス

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)

理由コードがalready existsの場合

同一サーバマシンにおいて，同じ初期情報出力先ディレクトリを指定し，同時（秒単位）に2回以上コマンドを実行できません。初期情報出力先ディレクトリ，又は実行タイミングを変更して再度実行してください。

理由コードがotherの場合

エラー原因を取り除いた後，再度実行してください。想定されるエラー原因を次に示します。

ディスク容量不足

権限不足

KFRB09265-E

Not found hdeid in system, hdeid = aa...aa.　　（Ｓ）

サーバマシン上に情報取得対象となる抽出側Datareplicator識別子が見つかりません。情報取得対象抽出側Datareplicator識別子 = aa...aa.

aa...aa：情報取得対象抽出側Datareplicator識別子

-nオプション指定時は，その指定値。

-nオプション省略時は，"any"。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)情報取得対象となる抽出側Datareplicator識別子でHiRDB Datareplicatorの動作実績がない場合，該当する抽出側Datareplicator識別子を検出できません。HiRDB Datareplicatorを起動した後，コマンドを再度実行してください。

KFRB09266-E

Not found hdsid in system, hdsid = aa...aa.　　（Ｓ）

サーバマシン上に情報取得対象となる反映側Datareplicator識別子が見つかりません。情報取得対象反映側Datareplicator識別子 = aa...aa.

aa...aa：情報取得対象反映側Datareplicator識別子

-nオプション指定時は，その指定値。

-nオプション省略時は，"any"。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)情報取得対象となる反映側Datareplicator識別子でHiRDB Datareplicatorの動作実績がない場合，該当する反映側Datareplicator識別子を検出できません。HiRDB Datareplicatorを起動した後，コマンドを再度実行してください。

KFRB09267-I

Collection of Datareplicator information is started, hdeid = aa...aa.　　（Ｔ）

抽出側Datareplicator情報の取得を開始しました。抽出側Datareplicator識別子 = aa...aa.

aa...aa：抽出側Datareplicator識別子

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB09268-I

Collection of Datareplicator information is terminated, hdeid = aa...aa.　　（Ｔ）

抽出側Datareplicator情報の取得が終了しました。抽出側Datareplicator識別子 = aa...aa.

aa...aa：抽出側Datareplicator識別子

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB09269-W

Character special file is not collected, file = aa...aa.　　（Ｓ）

キャラクタ型スペシャルファイルは収集されません。ファイルパス = aa...aa.

aa...aa：ファイルパス

(Ｓ)処理を続行します。

[対策]手作業でaa...aaファイルを取得してください。

KFRB09270-I

Collection of OS information is started.　　（Ｔ）

OS情報の取得を開始しました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB09271-I

Collection of OS information is terminated.　　（Ｔ）

OS情報の取得が終了しました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB09272-I

Collection of Datareplicator information is started, hdsid = aa...aa.　　（Ｔ）

反映側Datareplicator情報の取得を開始しました。反映側Datareplicator識別子 = aa...aa.

aa...aa：反映側Datareplicator識別子

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB09273-I

Collection of Datareplicator information is terminated, hdsid = aa...aa.　　（Ｔ）

反映側Datareplicator情報の取得が終了しました。反映側Datareplicator識別子 = aa...aa.

aa...aa：反映側Datareplicator識別子

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB09274-W

Failed to read Troubleshooting file, file = aa...aa.　　（Ｓ）

トラブルシュート情報ファイルの読み込みに失敗しました。トラブルシュート情報ファイルパス = aa...aa.

aa...aa：トラブルシュート情報ファイルパス

(Ｓ)処理を続行します。

[対策]このコマンドが取得対象とする情報をマニュアルで確認し，手動で取得してください。

KFRB09275-W

Failed to copy file, source = aa...aa.　　（Ｓ）

ファイルのコピー取得に失敗しました。取得対象ファイルパス = aa...aa.

aa...aa：取得対象ファイルパス

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)手作業でファイルを取得してください。

KFRB09276-W

Failed to execute command, command = aa...aa.　　（Ｓ）

コマンドの実行結果ファイル出力に失敗しました。コマンド = aa...aa.

aa...aa：コマンド

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)手作業でコマンドを実行し，実行結果を取得してください。

KFRB09277-W

Unable to complete archive, directory = aa...aa.　　（Ｓ）

取得情報格納ディレクトリのアーカイブ，又は圧縮処理が完了しませんでした。取得情報格納ディレクトリパス = aa...aa.

aa...aa：取得情報格納ディレクトリパス

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)情報取得処理は完了しています。aa...aaディレクトリを手作業で取得してください。なお，aa...aaディレクトリは自動的には削除されないため，取得後手動で削除してください。

KFRB09278-I

Complete archive, file = aa...aa.　　（Ｔ）

取得情報のアーカイブが完了しました。取得情報アーカイブファイルパス = aa...aa.

aa...aa：取得情報アーカイブファイルパス

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB09301-E

Specified file not found，file-type = aa...aa，file name = bb...bb.　　（Ｓ）

指定されたファイルが見付かりません。

aa...aa：ファイル種別

NMTSTATFILE：環境変数HDEPATH 又は-bオプションに指定したサーバ名に誤りがあります。

bb...bb：ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)正しい値を指定して，再実行してください。

KFRB09302-E

Unable to execute，because other command is not stopped.　　（Ｓ）

ほかのコマンドが実行中なので，このコマンドを実行できません。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)実行中のほかのコマンドが終了してから，このコマンドを再実行してください。

KFRB09303-E

Source site Datareplicator is not stopped.　　（Ｓ）

抽出側Datareplicatorが動作中です。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)抽出側Datareplicatorを停止した後，再実行してください。

KFRB09304-E

Specified queue file is in use，file name = aa...aa.　　（Ｓ）

指定されたキューファイルは使用中状態であるため，登録解除できません。

aa...aa：ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)抽出情報キューファイルが未使用状態になってから，再実行してください。

KFRB09305-E

Transmission queue file cannot be added any more，because nn...nn queue files already exist.　　（Ｓ）

既に最大数の抽出情報キューファイルが登録されているため，これ以上追加登録できません。

nn...nn：登録されている抽出情報キューファイル数

(Ｓ)処理を中止します。

KFRB09306-E

Specified file is already in use，file-type = aa...aa，file name = bb...bb.　　（Ｓ）

指定されたファイルは，既に抽出情報キューファイルとして登録されています。

aa...aa：ファイル種別

QUEFILE：抽出情報キューファイル

bb...bb：ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)別のファイル名を指定してください。

KFRB09307-E

No more transmission queue files can be removed，because at least nn...nn queue files are required.　　（Ｓ）

抽出情報キューファイルをこれ以上登録解除できません。

nn...nn：登録されている抽出情報キューファイル数

(Ｓ)処理を中止します。

KFRB09308-I

Transmission queue file was added successfully.　　（Ｓ）

抽出情報キューファイルの追加登録を完了しました。

(Ｓ)コマンドを終了します。

KFRB09309-I

Transmission queue file was removed successfully.　　（Ｓ）

抽出情報キューファイルの登録解除を完了しました。

(Ｓ)コマンドを終了します。

KFRB09310-E

Specified file not found in source site system，file-type = aa...aa，file name = bb...bb.　　（Ｓ）

指定されたファイルは，抽出側システムに登録されていません。

aa...aa：ファイル種別

EXTQUEFILE：環境変数HDEPATH又は-dオプションに指定した抽出情報キューファイル名に誤りがあります。

bb...bb：ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)指定誤りを見直して，再実行してください。

KFRB09311-E

Specified file was not found，the file must exist as a character special file，filename = aa...aa.　　（Ｓ）

-aオプションに指定したファイルは存在しません。割り当て済みのキューファイルはキャラクタ型スペシャルファイルであるか，又はDatareplicatorファイルシステム領域に格納されているため，-aオプションに指定するファイルはキャラクタ型スペシャルファイルとして作成済みである必要があります。

aa...aa：-aオプションに指定したファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)追加登録するキューファイル用のキャラクタ型スペシャルファイルを作成してからコマンドを再実行してください。

KFRB09312-E

Dualing information for queue file was not found in the specified dual file definition，filename ＝ aa...aa.　　　（Ｓ）

-nオプションで指定された二重化定義ファイル中に，-aオプションで指定されたキューファイルの二重化情報がありません。

aa...aa：-aオプションに指定したファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)追加登録するキューファイル用の二重化定義ファイルに，キューファイルの情報を記述してからコマンドを再実行してください。

KFRB09313-E

Datareplicator is not use file duplicate function.　　　（Ｓ）

Datareplicatorはファイル二重化機能を使用していません。キューファイルを二重化で追加することはできません。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)追加登録するキューファイルを二重化しないで（-nオプションを指定しないで）コマンドを再実行してください。

KFRB10001-I

The copy command of active-file was executed，file(aa...aa).　　　（Ｌ）

現用ファイル複写コマンドが実行されました。

aa...aa：ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB10002-E

The mapped-file is broken，file(aa...aa).Please restart Datareplicator.　　　（Ｌ）

マップトファイルが壊れました。

aa...aa：論理ファイル名

(Ｓ)起動処理を中止します。

(O)HiRDB Datareplicatorを再起動してください。

KFRB10003-E

An active file does not exist.logicalfile ＝ aa...aa(A:bb...bb,B:cc...cc).　　　（Ｌ）

現用可能なファイルが存在しません。

aa...aa：論理ファイル名

bb...bb：A系状態

cc...cc：B系状態

(Ｓ)起動処理を中止します。

(Ｏ)データ連動回復機能を使用して回復した後，初期化して再実行してください。

KFRB10004-Ｉ

A state of a file was changed. aa...aa->bb...bb(cc...cc).　　　（Ｌ）

ファイルの状態が変更されました。

aa...aa：変更前状態

bb...bb：変更後状態

cc...cc：ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB10005-Ｉ

A file was opened. logicalfile ＝ aa...aa(A:bb...bb，B:cc...cc).　　　（Ｌ）

ファイルがオープンされました。

aa...aa：論理ファイル名

bb...bb：A系状態

cc...cc：B系状態

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB10006-Ｗ

A process is downing in writing file. logicalfile ＝ aa...aa(A:bb...bb，B:cc...cc).　　　（Ｌ）

ファイル書き込み中にプロセスが終了しました。

aa...aa：論理ファイル名

bb...bb：A系状態

cc...cc：B系状態

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB10007-Ｉ

File copy from aa...aa to bb...bb completed.　　　（Ｓ＋Ｌ）

ファイルコピーが完了しました。

aa...aa：コピー元（正常なファイル）

bb...bb：コピー先（異常なファイル）

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB10008-Ｗ

The sector length of a file is different，file(aa...aa，bb...bb)，sector-size:cc...cc.　　　（Ｌ）

ファイルのセクタ長が異なっています。

aa...aa：コピー元（正常なファイル）

bb...bb：コピー先（異常なファイル）

cc...cc：セクタ長

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)コピー先のRAWデバイスのセクタ長をコピー元と同じにしてください。

KFRB10009-Ｗ

The source copying file is invalid，file(aa...aa).　　　（Ｌ）

コピー元のファイルが不正です。

aa...aa：コピー元（正常なファイル）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)コピー元のファイルが不正です。現用可能なファイルが存在していない場合に出力されます。データ連動回復機能を使用して回復した後，初期化して再実行してください。

KFRB10010-Ｗ

The file size of a copying file is invalid，file(aa...aa).　　　（Ｌ）

コピー元のファイルサイズが不正です。

aa...aa：コピー元（正常なファイル）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)コピー元のファイルが不正です。現用可能なファイルが存在していない場合に出力されます。データ連動回復機能を使用して回復した後，初期化して再実行してください。

KFRB10011-Ｗ

The disk capacity of a copy place is insufficient，file(aa...aa)，copy-size:bb...bb.　　　（Ｌ）

コピー先のディスク容量が不足しています。

aa...aa：コピー先（異常なファイル）

bb...bb：コピー元のファイルサイズ

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)コピー先のディスク容量を増やしてください。

KFRB10012-Ｉ

The copy of file started，file(aa...aa).　　　（Ｌ）

ファイルコピーを行います。

aa...aa：ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB10013-W

The copy of file failed，file(aa...aa).　　　（Ｌ）

ファイルコピーに失敗しました。

aa...aa：ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB10014-W

The kind of file is invalid，file(aa...aa).　　　（Ｌ）

ファイル種別が無効です。

aa...aa：ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB10015-W

A block of file was broken，file(aa...aa).　　　（Ｌ）

ファイルのブロックが壊れています。

aa...aa：ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB10016-W

A size of file was zero，file(aa...aa).　　　（Ｌ）

ファイルサイズが0バイトです。

aa...aa：ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB10017-W

A copy of file was failed，file(aa...aa).　　　（Ｌ）

ファイルのコピーに失敗しました。

aa...aa：ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB10018-E

The program unable to continue. Please restart this program，file(aa...aa).　　　（Ｌ）

プログラムは，続行できません。プログラムを再起動してください。

aa...aa：ファイル名

(Ｓ)処理を停止します。

(Ｏ)HiRDB Datareplicatorを再起動してください。障害ファイルを回復しておくことを推奨します。

KFRB10019-W

The status of file is hold at last time，file(aa...aa).　　　（Ｌ）

現用チェックで，ファイルヘッダのステータスが前回HOLDでした。

aa...aa：ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB10020-W

The last write time of file is different，file(aa...aa).　　　（Ｌ）

最終更新時刻が異なります。

aa...aa：ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB10021-I

A file problem has occurred.Stopping usage of the file.　　　（Ｌ）

ファイル障害が発生しました。切り替え処理を行います。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB10022-I

Stopping usage of file completed.　　　（Ｌ）

切り替え処理が完了しました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB10023-W

Stopping usage of file failed.　　　（Ｌ）

切り替え処理が失敗しました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFRB10024-E

The logical file name is different，A(aa...aa, bb...bb)，B(cc...cc, dd...dd).　　　（Ｌ）

A系ファイルのヘッダ内に設定されている論理ファイル名と，B系ファイルのヘッダ内に設定されている論理ファイル名が不一致です。

aa...aa：A系ファイルの物理ファイル名

bb...bb：A系ファイルのヘッダ内に設定されている論理ファイル名

cc...cc：B系ファイルの物理ファイル名

dd...dd：B系ファイルのヘッダ内に設定されている論理ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)メッセージに出力されているA系，B系ファイルの物理ファイル名と論理ファイル名との対応が，二重化定義ファイルの設定内容と一致しているかどうか確認してください。

一致していない場合は，物理ファイル名として作成したシンボリックリンクのリンク先が不正となっている可能性があります。リンク先が不正であった場合は，正しいリンク先となるようにシンボリックリンクを再作成した後，Datareplicatorを再起動してください。

KFRB11001-E

Invalid command argument.

Usage : aa...aa　　（Ｓ）

コマンドラインが不正です。

aa...aa：コマンド指定方法

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)コマンドラインの指定を修正した後，再実行してください。

KFRB11002-E

Environment variable value invalid, variable name = aa...aa.　　（Ｓ）

環境変数の指定が不正です。

aa...aa：環境変数名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)環境変数の指定を修正した後，再実行してください。

KFRB11003-E

Error occurred in aa...aa command.　　（Ｓ）

Datareplicatorが起動するコマンドの処理中にエラーが発生しました。

aa...aa：起動するコマンド名

hdestart：抽出環境の初期化処理に失敗しました。

hdeprep：抽出定義プリプロセスファイルの作成処理に失敗しました。

pddef：HiRDBデータベース定義ユティリティでエラーが発生しました。

pdload：HiRDBデータベース作成ユティリティでエラーが発生しました。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)起動するコマンドが出力するエラー情報を基にエラーの原因を取り除いた後，再実行してください。

KFRB11004-E

Time out error occurred.　　（Ｓ）

タイムアウトが発生したため抽出環境の初期化に失敗しました。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)hdestartコマンドが出力するエラー情報を基にタイムアウトエラーの原因を調査した後，再実行してください。

KFRB11005-E

MSTERRFILE1 exclusion error occurred.　　（Ｓ）

抽出マスタエラー情報ファイル（msterrfile1）の入出力処理中に排他エラー，又はタイムアウトが発生したため抽出環境の初期化に失敗しました。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)次の見直しをした後，再実行してください。

排他エラーに関する見直し

コマンド実行者権限，及び抽出マスタプロセスの実行者権限を見直してください。

タイムアウトに関する見直し

hdestartコマンドが出力するエラー情報を基にタイムアウトエラーの原因を調査してください。

10.3　システムコールエラー一覧

システムコールでエラーになった場合に出力されるKFRB00864-Wメッセージ及びKFRB00865-Eメッセージ中のシステムコール名とパラメタ情報の関係を，次の表に示します。なお，パラメタ情報として出力する必要がある情報がない場合，「**」が出力されます。

表10‒2　システムコールエラー一覧

カテゴリ

システムコール

パラメタ情報

システムコール内容

ファイル関連エラー

close

ファイル名

ファイルをクローズする

CloseHandle

ファイル名

ファイルをクローズする

CreateFile

ファイル名

ファイルをオープンする

DeleteFile

ファイル名

ファイルの削除

fclose

ファイル名

ストリームを閉じる

fcntl

なし

ファイルをロックする

fcntl

なし

ファイルのロックを解除する

fgets

ファイル名

ストリームから文字列の入力

fopen

ファイル名

ファイルを開き，ストリームに連結

fstat

なし

ファイルの情報を取得する

ftruncate

切り詰める長さ

ファイルを指定した長さに切り詰める

GetFileSize

なし

ファイルの情報を取得する

ioctl

なし

セクタ長を取得する

LockFileEx

なし

ファイルをロックする

lseek

ファイル名

ファイルポインタを移動する

open

ファイル名

ファイルをオープンする

read

ファイル名

ファイルからデータを読み込む

ReadFile

ファイル名

ファイルからデータを読み込込む

SetEndOfFile

切り詰める長さ

ファイルを指定した長さに切り詰める

SetFilePointer

ファイル名

ファイルポインタを移動する

stat

なし

ファイルの情報を取得する

unlink

ファイル名

ファイルの削除

UnLockFileEx

なし

ファイルのロックを解除する

write

ファイル名

ファイルにデータを書き込む

WriteFile

ファイル名

ファイルにデータを書き込む

メモリ

calloc

メモリの割り当てサイズ

メモリの割り当て

free

なし

メモリの解放

GetProcessHeap

なし

メモリの割り当て

HeapAlloc

メモリの割り当てサイズ

メモリの割り当て

HeapFree

なし

メモリの解放

malloc

メモリの割り当てサイズ

メモリの割り当て

realloc

メモリの割り当てサイズ

メモリの割り当て

セキュリティ

InitializeSecurityDescriptor

なし

セキュリティ識別子の初期化

SetSecurityDescriptorDacl

なし

ACLにセキュリティ識別子の追加

ファイルマッピング

CreateFileMapping

なし

ファイルマッピングオブジェクト生成

MapViewOfFile

なし

ファイルマッピングを行う

mmap

なし

ファイルマッピングを行う

munmap

なし

ファイルマッピング解除

UnmapViewOfFile

なし

ファイルマッピング解除

時間

time

なし

経過時間を秒単位で取得

シグナル

sigaction

なし

シグナル受信時のプロセス動作変更

sigaddset

なし

シグナル集合に追加

sigdelset

なし

シグナル集合から削除

sigemptyset

なし

シグナル集合を空に初期化

sigprocmask

なし

シグナルリストの変更

SetConsoleCtrlHandler

なし

シグナル受信時のプロセス動作変更

プロセス

atexit

なし

プロセス終了時関数登録

10.4　要因コード一覧

ファイルの二重化に関するメッセージで表示される要因コード一覧を表10-3に，ログ入力エラーによるメッセージで表示される要因コード一覧を表10-4に，そのほかの要因コード一覧を表10-5に示します。

表10‒3　ファイルの二重化に関するメッセージの要因コード一覧

カテゴリ

エラー番号

内容

ユーザの対処

二重化定義解析

-1001

構文に誤りがあります。

二重化定義の構文を見直し，Datareplicatorを初期化してください。

-1002

論理ファイル名が重複しています。

-1003

論理ファイル名の指定に誤りがあります。

-1004

物理ファイル名が重複しています。

-1005

物理ファイル名の指定に誤りがあります。

-1007

二重化定義ファイル中に，エントリがありません。

-1008

行長が1,024バイトを超えました。

-1009

オペランド名が不正です。

二重化制御ファイル操作

-1101

データ連動用連絡ファイルに構成エラーがあります。

データ連動用連絡ファイルを二重化する場合には，論理ファイル名と物理ファイル名（A系，B系のどちらか）の名称を一致させてください。

-1102

二重化制御ファイルが壊れています。

Datareplicatorを初期化してください。

-1104

現バージョンと互換性のないバージョンの二重化制御ファイルにアクセスしました。

-1105

初期化時にシステム定義にfile_dupenvオペランドが指定されていましたが，二重化制御ファイルが存在しません。

-1106

初期化時にシステム定義にfile_dupenvオペランドが指定されていませんでしたが，二重化制御ファイルが存在します。

ファイル二重化機能を使用しない場合には，二重化制御ファイルを削除した後，Datareplicatorを初期化してください。

-1107

物理ファイルにUNIXファイルとキャラクタスペシャルファイルを混在させることはできません。

二重化定義に指定する物理ファイルは，A系とB系のファイル種別を同じにしてください。

-1108

追加対象の論理ファイルは，既に二重化制御ファイルに登録されています。

hdemodqコマンドに指定した追加キュー二重化定義ファイルの論理ファイル名を見直し，既存の二重化ファイルと重複しないような論理ファイル名を指定してください。

-1109

追加対象の物理ファイルは，既に二重化制御ファイルに登録されています。

hdemodqコマンドに指定した追加キュー二重化定義ファイルの物理ファイル名を見直し，既存の二重化ファイルと重複しないような物理ファイル名を指定してください。

-1110

二重化制御ファイルへのアクセスに失敗しました。

syslogファイル（Windowsの場合はイベントログ）に出力されている，エラーメッセージを参照してください。

現用ファイル複写コマンド

-1301

RAWデバイス環境での，複写元と回復対象のセクタ長が違います。

複写元と同じセクタ長に合わせてください。

-1302

コピー元のファイルがHiRDB Datareplicatorのものでないか，又は壊れています。

コピー元のファイルを確認してください。

-1303

コピー元のファイルサイズが不正，又は壊れています。

-1304

複写先のディスク容量が不足しています。

複写先のディスク容量を確認してください。

-1305

複写先のディスクが，ラージファイルに対応していません。

複写先システムが使用できるファイルサイズの最大値を見直してください。

ファイル二重化機能

-1401

ファイルが壊れています。

現用ファイル複写コマンドを実行してください。

-1402

ブロックが破壊されています。

このエラーは，次の場合に発生することがあります。この場合，強制初期化オプション（hdsstart -i -f）を指定することで，正常に初期開始できます。

バージョンアップ直後に反映側Datareplicatorを初期化する場合

反映情報キューファイルと反映ステータスファイルをキャラクタ型スペシャルファイルで作成した後に，初めて初期化する場合

反映環境定義のstatsfileオペランドに指定したステータスファイルの名称を変更する場合に，変更するステータスファイルと同じ名称のファイルが既に存在する場合

上記以外の通常運用時にこのエラーが発生した場合には，現用ファイル複写コマンドを実行してください。

-1403

空ファイルです。

Datareplicatorの初期化に失敗しています。初期化の原因を取り除いて，初期化し直してください。

-1404

前回，現用ファイル複写コマンドが正常に終了していません。

現用ファイル複写コマンドを実行し直してください。

-1405

片系運転でも続行できません。

Datareplicatorを再起動してください。

-1406

前回，A系で障害が発生しました。

現用ファイル複写コマンドを実行してください。

-1407

前回，B系で障害が発生しました。

-1408

A系とB系を比較してA系の最終更新時刻が古いため，A系をHOLD状態にしました。

-1409

A系とB系を比較してB系の最終更新時刻が古いため，B系をHOLD状態にしました。

-1410

現用可能なファイルが存在しません。

Datareplicatorのデータ連動回復機能を実行してください。

-1411

A系とB系の論理ファイル名が異なっています。

論理ファイルを構成する物理ファイル名を指定してください。

内部矛盾

-2003

引数が不正です。

保守員に連絡してください

-2004

発行シーケンス不良です。

-2102

FDS管理テーブルに不在です。

-2201

バッファが足りません。

-2202

ファイル記述子が不正です。

その他

-2101

マップトファイルが破壊されています。

OS又はディスクが不安定な可能性があります。OS又はディスクの障害を見直してください。

-2103

Datareplicatorの定義値に指定されたファイル数が多過ぎます。

定義値を見直してください。

全ファイル共通

-3001

ファイルの互換性がありません。

抽出側Datareplicatorの場合はhdestart -iコマンドを，反映側Datareplicatorの場合はhdsstart -i -fコマンドを実行してください。

表10‒4　ログ入力エラーによるメッセージで表示される要因コード一覧

カテゴリ

エラー番号

内容

ユーザの対処

ログ入力

エラー

-1101

パラメタが不正です。

保守員に連絡してください。

-1105

プロトコルが不正です。

保守員に連絡してください。

-1108

定義が不正です。

抽出対象HiRDBの定義不正を修正した後，抽出側Datareplicatorを再起動してください。

-1109

環境変数が不正です。

環境変数の設定不正を修正後，抽出側Datareplicatorを再起動してください。

-1113

メモリ不足です。

環境のメモリ不足を解消した後，抽出側Datareplicatorを再起動してください。

-1117

ログファイルのオープンに失敗しました。

保守員に連絡してください。

-1118

ログ入力開始位置が不正です

抽出側HiRDBの連動状態を打ち切っていない状態で抽出側Datareplicatorを初期化した場合は，抽出側HiRDBの連動状態を打ち切った後に抽出側Datareplicatorの初期化を行ってください。

抽出情報キューファイル回復機能を実行中の場合，回復に必要なログファイルが上書きされているため，この機能による回復はできません。データ連動回復機能などを使用して回復してください。

上記以外の場合は保守員に連絡してください。

-1121

バッファサイズが不正です。

抽出環境定義のlogiosizeオペランド指定値を十分なサイズに変更した後，抽出側Datareplicatorを再起動してください。

-1143

I/Oエラーです。

保守員に連絡してください。

-1144

ログブロック及びログブロック内部のデータが不正です。

表10‒5　そのほかの要因コード一覧

カテゴリ

エラー番号

内容

ユーザの対処

ファイルアクセス

-3001

ファイルの互換性がありません。

抽出側Datareplicatorの場合はhdestart -iコマンドを，反映側Datareplicatorの場合はhdsstart -i -fコマンドを実行してください。

10.5　SQLコードの詳細

SQLコードごとの発生要因と対処方法を表10-6に示します。

そのほかのSQLコード，もしくは表10-6に示した要因に該当しない場合についてはマニュアル「HiRDB メッセージ」を参照してください。

表10‒6　SQLコードごとの発生要因一覧

SQLコード

要因

対処方法

100

反映対象の表を直接操作し，対象行を削除した。

データ連動開始前から抽出側DBと反映側DBの行の対応が不一致となっている。

抽出定義のextract文のkey句で指定した列を更新した。

抽出定義のextract文のkey句で指定した列に重複した値がある。

エラー情報ファイル，又は未反映情報ファイルに出力している情報を基に，エラーの原因となっている行を特定し，削除した行を追加した後，反映処理を再起動してください。

抽出側DBと反映側DBの整合性を確保した後，抽出側及び反映側Datareplicatorを初期化してください。

抽出側DBと反映側DBの整合性を確保した後，抽出側及び反映側Datareplicatorを初期化してください。

マッピングキーを更新する場合，ukey句を使用してください。

抽出側DBのインデクスの構成列はすべてextract文のkey句で指定してください。その後，抽出側DBと反映側DBのDBの整合性を確保した後，抽出側及び反映側Datareplicatorを初期化してください。

-210

次の表に対して，非ナル値制約，又はFIX属性を指定しているおそれがあります。

マージ表のsqlconvopt2オプションを指定している場合

時系列情報表の場合

非ナル値制約を取り除く，もしくは反映対象の表を非FIX属性に変更した後，反映処理を再起動してください。

-404

抽出列のデータ長が反映対象列の定義長を超えている。

文字コード変換後のデータ長が反映対象列の定義長を超えている。

反映対象列の定義長を見直し，反映処理を再起動してください。

-803

反映対象の表を直接操作し，行を追加又は更新した。

データ連動開始前から抽出側DBと反映側DBの行の対応が不一致となっている。

反映側DBのユニークチェックによって反映側DBに行を追加できない。

エラー情報ファイル，又は未反映情報ファイルに出力している情報を基に，エラーの原因となっている行を特定し，追加又は更新した行を元に戻した後，反映処理を再起動してください。

抽出側DBと反映側DBの整合性を確保した後，抽出側及び反映側Datareplicatorを初期化してください。

反映側DBのユニークチェックの対象となるインデクスの構成列を見直してください。

その後，抽出側DBと反映側DBの整合性を確保した後，抽出側及び反映側Datareplicatorを初期化してください。

-912

COMMIT発行間隔が長い（反映環境定義のcmtintvlの値が大きい）。

抽出側HiRDBで実行するpdloadをデータ連携している。

「4.7.3　反映方法の設計」を参照し，次の対処をしてください。

反映環境定義のcmtintvlの指定値を小さくし，反映処理を再起動してください。

反映側DBの排他制御資源をpdloadによる挿入件数以上となるようにし，反映処理を再起動してください。

付録

付録A　HiRDBとの対応状況

HiRDBの適用OSと使用できるDatareplicatorのバージョン，及びHiRDBの機能とDatareplicatorでのサポート状況について説明します。

付録A.1　HiRDBの適用OSと使用できるDatareplicatorのバージョン

HiRDBの適用OSと使用できるDatareplicatorのバージョンを次の表に示します。

表A‒1　HiRDBの適用OSと使用できるDatareplicatorのバージョン

HiRDBの適用OS

32ビット版HiRDB※1で使用できるDatareplicatorのバージョン

64ビット版HiRDBで使用できるDatareplicatorのバージョン

AIX 5L V5.1

06-00以降

06-00以降※2

AIX 5L V5.2

07-00以降

07-00以降※2

AIX 5L V5.3

07-03以降

07-03以降※2

AIX V6.1

08-03以降

08-03以降

AIX V7.1

08-06以降

08-06以降

HP-UX 11.0

03-00以降

05-01以降※2

HP-UX 11i

06-00以降

06-00以降※2

HP-UX 11i V2(PA-RISC)

07-04以降

07-04以降※2

HP-UX 11i V2(IPF)

−

07-01以降

HP-UX 11i V3(IPF)

−

08-02以降

Solaris 8

05-03以降

05-03以降※2

Solaris 9

07-00以降

07-00以降※2

Solaris 10

08-00以降

08-00以降※2

Red Hat Linux 7.1

06-03以降

−

Red Hat Linux 7.2

06-03以降

−

Red Hat Enterprise Linux AS 2.1

07-00以降

−

Red Hat Enterprise Linux AS 3(x86)

07-01以降

−

Red Hat Enterprise Linux ES 3(x86)

07-01以降

−

Red Hat Enterprise Linux AS 4(x86)

08-00以降

−

Red Hat Enterprise Linux ES 4(x86)

08-00以降

−

Red Hat Enterprise Linux AS 3(AMD64 & Intel EM64T)

07-03以降

×

Red Hat Enterprise Linux AS 4(AMD64 & Intel EM64T)

08-00以降

×

Red Hat Enterprise Linux ES 4(AMD64 & Intel EM64T)

08-00以降

×

Red Hat Enterprise Linux AS 3(IPF)

−

07-01以降

Red Hat Enterprise Linux AS 4(IPF)

−

08-00以降

Red Hat Enterprise Linux 5.1 Advanced Platform (x86)

08-03以降

−

Red Hat Enterprise Linux 5.1 (x86)

08-03以降

−

Red Hat Enterprise Linux 5.1 Advanced Platform (AMD/Intel 64)

08-03以降

−

Red Hat Enterprise Linux 5.1 (AMD/Intel 64)

08-03以降

−

Red Hat Enterprise Linux 5.1 Advanced Platform (Intel Itanium)

−

08-03以降

Red Hat Enterprise Linux 5.1 (Intel Itanium)

−

08-03以降

Windows 2000

05-02以降※2

−

Windows XP Professional

07-01以降※2

−

Windows XP x64 Edition

08-00以降※2

×

Windows Server 2003

07-00以降※2

−

Windows Server 2003 x64 Editions

07-04以降※2

×

Windows Server 2003 R2

08-00以降※2

−

Windows Server 2003 R2 x64 Editions

08-00以降※2

×

Windows Server 2003(IPF)

−

07-01以降

Windows Vista Ultimate

08-01以降

×

Windows Vista Business

08-01以降

×

Windows Vista Enterprise

08-01以降

×

Windows Server 2008 Standard

08-03以降

08-03以降

Windows Server 2008 Enterprise

08-03以降

08-03以降

Windows Server 2008 R2

08-04以降

08-04以降

Windows 7 Professional

08-04以降

08-04以降

Windows 7 Enterprise

08-04以降

08-04以降

Windows 7 Ultimate

08-04以降

08-04以降

Windows Server 2012

08-06以降

08-04以降

Windows 8 Pro

08-06以降

08-06以降

Windows 8 Enterprise

08-06以降

08-06以降

Windows Server 2012 R2

08-06以降

08-06以降

Windows 8.1 Pro

08-06以降

08-06以降

Windows 8.1 Enterprise

08-06以降

08-06以降

（凡例）

−：HiRDBの適用OSではありません。

×：Datareplicatorは使用できません。

注

HiRDB/シングルサーバ，及びHiRDB/パラレルサーバ共通の内容です。

注※1

32ビット版HiRDBは，POSIXライブラリ版を含みます。

注※2

HiRDBのバージョンが08-02以降の場合，使用できるDatareplicatorのバージョンは08-01以降になります。

付録A.2　HiRDBの機能とDatareplicatorでのサポート状況

HiRDBがサポートしている機能のうち，Datareplicatorの動作に影響がある機能とDatareplicatorでのサポート状況を，次の表に示します。

なお，次の表はHiRDB 08-03及びDatareplicator 08-02時点の状況です。最新の情報については，次のサイトで公開しているオンラインマニュアルを参照してください。

http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/soft1/manual/common/hirdb.htm

表A‒2　HiRDBの機能とDatareplicatorでのサポート状況

HiRDBの機能

サポートしているDatareplicatorのバージョン※1

サポートしていないバージョンのDatareplicatorを使用した場合の動作

連動対象とする表の構成

CREATE TABLE

FIX

抽出側：02-00以降

（HiRDBは03-03以降）

−

反映側：01-00以降

SHARE

抽出側：02-00以降

−

反映側：07-01以降

反映処理でSQL実行エラーとなります。

SUPPRESS DECIMAL

抽出側：03-00以降

抽出側DBとは異なる値が，反映側DBに反映されます。

反映側：01-00以降

−

WITHOUT ROLLBACK

抽出側：08-02以降

抽出側DBと反映側DBの内容が不整合となる場合があります。また，反映処理でSQL実行エラーとなる場合があります。

反映側：08-02以降

REFERENCES

抽出側：02-00以降

−

反映側：01-00以降

（条件あり※2）

条件を満たしていない場合，反映処理でSQL実行エラーとなります。

ARRAY

抽出側：05-02以降

（HiRDBは05-05以降）

抽出側DBとは異なる値が，反映側DBに反映されます。

反映側：05-02以降

NO SPLIT

抽出側：05-02以降

抽出側DBとは異なる値が，反映側DBに反映されます。

反映側：01-00以降

−

CHARACTER SET

抽出側：08-03以降

抽出側DBとは異なる値が，反映側DBに反映されます。

反映側：08-03以降

ハッシュ分割した表に対して，意図していない反映処理が実行されます。

SUPPRESS

抽出側：03-00以降

抽出側DBとは異なる値が，反映側DBに反映されます。

反映側：01-00以降

−

COMPRESSED

抽出側：08-06以降

抽出側DBと反映側DBの内容が不整合となる場合があります。また，反映処理でSQL実行エラーとなる場合があります。

反映側：08-06以降

データ型

INTEGER

抽出側：02-00以降

反映側：01-00以降

−

SMALLINT

DECIMAL

精度の最大値が29の場合

抽出側：02-00以降

反映側：01-00以降

−

精度の最大値が38の場合

抽出側：08-03以降

反映側：08-03以降

−

FLOAT

抽出側：02-00以降

反映側：01-00以降

−

SMALLFLT

CHARACTER

VARCHAR

NCHAR

NVARCHAR

MCHAR

MVARCHAR

DATE

TIME

（うるう秒を使用しない場合）

抽出側：02-00以降

反映側：01-00以降

−

（うるう秒を使用する場合）

抽出側：02-00以降

反映側HiRDBが08-02より前の場合は，反映処理でSQL実行エラーとなります。

反映側：01-00以降

（HiRDBは08-02以降）

TIMESTAMP

抽出側：07-00以降

反映側：07-00以降

−

INTERVAL YEAR TO DAY

抽出側：02-00以降

反映側：01-00以降

−

INTERVAL HOUR TO SECOND

BLOB

抽出側：02-01以降

反映側：02-01以降

hdeprepコマンドがエラーとなり，環境を構築できません。

BINARY

抽出側：07-00以降

反映側：07-00以降

−

抽象データ型

SGMLTEXT

抽出側：05-00以降

反映側：05-00以降

−

FREEWORD

抽出側：08-02以降

反映側：08-02以降

−

XML

抽出側：08-02以降

反映側：08-02以降

−

ユーザがCREATE TYPEで定義した抽象データ型

抽出側：未サポート

反映側：未サポート

hdeprepコマンドがエラーとなり，環境を構築できません。

定義長が256バイト以上の列を一つ以上持つインデクス

抽出側：未サポート

hdeprepコマンドがエラーとなり，抽出側の環境を構築できません。

反映側：01-00以降

−

トリガ

抽出側：07-00以降

反映側：07-00以降

−

連動対象とする表への操作

PURGE TABLE

分割されていない表，又は分割方法がサーバ内の横分割の表の場合

抽出側：04-00以降

（HiRDBは04-04以降）

抽出側HiRDBのバージョンが04-04より前であった場合，反映側DBに対してPurge tableが連動されません。

反映側：04-00以降

分割方法がサーバ間の横分割の表の場合

抽出側：未サポート

反映側DBに対してPurge tableが連動されません。

反映側：04-00以降

INSERT

抽出側：02-00以降

反映側：01-00以降

−

UPDATE

BLOB型，又は32,001バイト以上のBINARY型を連結演算する場合

抽出側：06-01以降

反映側：06-01以降

抽出側DBとは異なる値が，反映側DBに反映されます。

BLOB型，又は32,001バイト以上のBINARY型を後方削除更新する場合

抽出側：08-01以降

反映側：08-01以降

抽出側DBとは異なる値が，反映側DBに反映されます。

上記以外の場合

抽出側：02-00以降

反映側：01-00以降

−

DELETE

抽出側：02-00以降

反映側：01-00以降

−

SQL文全般

USER

（抽出側DBへの更新値としてUSERを使用する。）

（反映側DBへの更新値としてUSERを使用する。）

抽出側：02-00以降

−

反映側：未サポート

抽出側DBの更新値と同じ値が反映されます。

CURRENT_DATE値関数

CURRENT_TIME値関数

（抽出側DBへの更新値としてCURRENT_DATE値関数，又はCURRENT_TIME値関数を使用する。）

（反映側DBへの更新値としてCURRENT_DATE値関数，又はCURRENT_TIME値関数を使用する。）

抽出側：02-00以降

反映側：01-00以降

−

CURRENT_TIMESTAMP値関数

（抽出側DBへの更新値としてCURRENT_TIMESTAMP値関数を使用する。）

（反映側DBへの更新値としてCURRENT_TIMESTAMP値関数を使用する。）

抽出側：02-00以降

反映側：07-00以降

−

データ連動に影響するHiRDBの機能

空白変換機能

抽出側：02-00以降

−

反映側：05-03以降

ハッシュ分割した表に対して，意図していない反映処理が実行されます。

文字コード種別

sjis

抽出側：02-00以降

反映側：01-00以降

−

euc

抽出側：02-00以降

−

反映側：01-02以降

反映環境を構築できません。

korea

抽出側：未サポート

反映側：未サポート

環境を構築できません。

lang-C

抽出側：02-00以降

反映側：01-00以降

−

utf-8

UCS-2の範囲

抽出側：07-01以降

反映側：07-01以降

環境を構築できません。

UCS-4の範囲

抽出側：07-01以降

抽出環境を構築できません。

反映側：07-01以降

（抽出側DBと反映側DBの文字コード種別が異なる場合は未サポートです。）

4バイト以上の文字は，未定義文字に変換して反映されます。

chinese

抽出側：未サポート

反映側：未サポート

環境を構築できません。

系切り替え

HiRDBとDatareplicatorが同じサーバマシンで稼働する場合

モニタモード/

サーバモード/

ユーザサーバホットスタンバイ

IPアドレス引き継ぎあり

抽出側：02-00以降

反映側：01-00以降

−

IPアドレス引き継ぎなし

抽出側：06-02以降

系切り替え発生時に，抽出側システムが動作しません。

反映側：01-00以降

−

高速系切り替え機能/

1：1スタンバイレス型系切り替え機能

抽出側：06-02以降

系切り替え発生時に，抽出側システムが動作しません。

反映側：01-00以降

−

影響分散スタンバイレス型系切り替え機能

抽出側：07-01以降

（Windows版は未サポート）

系切り替え発生時に，抽出側システムが動作しません。

反映側：01-00以降

−

NVMe over Fabricsによる複製ディスクを用いた系切り替え機能

抽出側：未サポート

系切り替え発生時に，抽出側システムが動作しません。

反映側：未サポート

系切り替え発生時に，反映側システムが動作しません。

HiRDBとDatareplicatorが異なるサーバマシンで稼働する場合

抽出側：未サポート

抽出環境を構築できません。

反映側：05-01以降

系切り替え発生後，HiRDBとの接続が切れ，反映処理が停止します。

リアルタイムSANレプリケーション

全同期方式/

全非同期方式/

ハイブリッド方式/

ログ同期方式

メインサイト

抽出側：02-00以降

反映側：01-00以降

−

リモートサイト

抽出側：未サポート

更新情報が抽出されません。

反映側：01-00以降

−

DNS対応

抽出側：02-00以降

反映側：01-00以降

−

連携用機能

Datareplicatorの反映トランザクション同期機能を使用する場合

抽出側：07-04以降

反映側：07-04以降

特に影響はありません。

Datareplicatorのデータ連動回復機能を使用する場合

「表9-10　アンロードログファイルによるデータ連動回復をサポートするバージョンと製品の組み合わせ」を参照してください。

データ連動回復機能を使用できません。

インナレプリカ機能

カレントRDエリアへの更新だけを連動対象とする場合

抽出側：06-01以降

オリジナルRDエリア，及びすべてのレプリカRDエリアへの更新が連動対象となります。

反映側：01-00以降

−

オリジナルRDエリア，及びすべてのレプリカRDエリアへの更新を連動対象とする場合

抽出側：02-00以降

反映側：01-00以降

−

ユティリティ

pdload -d

抽出側：未サポート

反映側：未サポート

反映処理でSQL実行エラーとなります。又は，既存の行とpdloadで挿入した行が混在します。

pdload -lp

pdload -ln

抽出側：未サポート

更新情報が抽出されません。

反映側：01-00以降

−

pdrbal

抽出側：未サポート

追加となったバックエンドサーバからは抽出されません。

反映側：01-00以降

−

pdrorg -la

抽出側：未サポート

反映処理でSQL実行エラーとなります。又は，既存の行が二重に反映されます。

反映側：01-00以降

−

UAP実行環境

ログレスモード

抽出側：未サポート

更新情報が抽出されません。

反映側：01-00以降

−

PDCWAITTIME

PDSWAITTIME

抽出側：−

特に影響はありません。

反映側：未サポート

PDCWAITTIME，PDSWAITTIMEに０を指定した場合の動作で，反映側DBへSQLが実行されます。

（凡例）

−：未対応のバージョンはありません。

注※1

サポートバージョンが記載されている場合は，記載されているバージョン以降のすべてのバージョンで抽出，又は反映できます。ただし，条件が記載されている場合は，条件が優先されます。

注※2

反映方式がトランザクション単位反映方式であり，抽出側DBへの更新が，参照表，被参照表の順序で更新されている必要があります。

付録B　Datareplicator定義の予約語

Datareplicator定義の予約語を次の表に示します。ここに示す予約語は，大文字／小文字，又は大文字と小文字の混在のすべてが予約語になります。さらに，Datareplicator抽出定義，Datareplicator反映定義，更新情報定義のオペランド名も予約語となります。

これらの文字列を，抽出側Datareplicatorの定義，反映側Datareplicatorの定義，及び更新情報定義で使うときは，文字列を「 " 」（ダブルクォーテーション）で囲んで指定してください。

表B‒1　Datareplicatorの予約語の一覧

予約語

抽出側Datareplicatorの定義の予約語

反映側Datareplicatorの定義の予約語

更新情報定義の予約語

<A>

adt

○

○

○

and

○

−

−

attr

−

−

○

<B>

binary

−

−

○

by

○

○

−

<C>

char

−

−

○

check

○

○

−

comp

−

−

○

const

−

○

−

construct

○

○

○

<D>

divide

−

○

−

<E>

extract

○

−

○

extract_date

−

○

−

extract_time

−

○

−

<F>

field

−

−

○

filetype

−

−

○

flike

○

−

−

float

−

−

○

format

−

○

−

from

○

○

−

<G>

group

−

○

−

<H>

hash

−

○

−

having

−

○

−

hdsdefserv※1

−

○

−

hdsmain※1

−

○

−

hdsreflect※1

−

○

−

hdssqle※1

−

○

−

hdstcpmst※1

−

○

−

<I>

in

○

○

−

ins

−

−

○

into

−

○

−

is

−

○

−

ivl

−

−

○

<K>

key

○

−

○

<L>

lib

○

○

○

load

−

○

−

<N>

nchar

−

−

○

name

−

○

−

nocodecnv

−

○

−

none

○

○

−

not

−

○

○

not_null_unique

○

○

−

null

−

○

○

<O>

or

○

−

−

other

−

○

−

othergrp

−

○

−

<P>

pack

−

−

○

packns

−

−

○

pdm

−

−

○

position

−

−

○

<Q>

que

−

−

○

<R>

reflect_date

−

○

−

reflect_kind

−

○

−

reflect_time

−

○

−

reptype

○

○

○

restruct

−

−

○

<S>

send

○

−

−

seq_no

−

○

−

sqlconvopt1

−

○

−

sqlconvopt2

−

○

−

<T>

through

○

○

○

timestamp

−

○

−

to

○

○

○

trngroup

−

○

−

<U>

ukey

○

−

○

unique

○

○

−

unpack

−

−

○

unpackns

−

−

○

uocname

−

−

○

uocxxx※2

−

○

−

upd

−

−

○

update

−

−

○

<W>

where

○

−

−

（凡例）

○：予約語であることを示します。

−：予約語に該当しないことを示します。

注

注※1で説明している予約語以外は，大文字，小文字と，それらの組み合わせがすべて予約語です。例えば，byの場合はby，bY，By，及びBYが予約語です。

注※1

すべてが小文字の場合だけ予約語です。

注※2

xxxは，3けたの符号なし整数を表します。

付録C　UNIX版DatareplicatorとWindows版Datareplicatorの機能差

UNIX版DatareplicatorとWindows版Datareplicatorで異なる機能を次の表に示します。

表C‒1　UNIX版DatareplicatorとWindows版Datareplicatorで異なる機能

内容

UNIX版Datareplicator

Windows版Datareplicator

ファイルシステム

UNIXのファイルシステム

通常ファイル又はキャラクタ型スペシャルファイルを使えます。

FAT，NTFS

キャラクタ型スペシャルファイルに該当するファイルはありません。

通信プロトコル

TCP/IP

OSI（メインフレーム側DBとデータ連動する場合）

TCP/IP

一つの抽出側Datareplicatorに対する反映側Datareplicatorの数の範囲

抽出システム定義sendcontrolオペランドの指定値で，範囲が決まります。

nodemstを指定したとき：

1〜64個

sendmstを指定したとき：

1〜4096個

抽出システム定義sendcontrolオペランドの指定値で，範囲が決まります。

nodemstを指定したとき：

1〜63個

sendmstを指定したとき：

1〜4096個

送信先識別子の範囲（抽出側Datareplicatorの指定）

抽出システム定義sendidxxオペランドの数（xxは01〜64）。

又は抽出システム定義sendidxxxxオペランドの数（xxxxは0001〜4096）。

抽出システム定義sendidxxオペランドの数（xxは01〜63）。

又は抽出システム定義sendidxxxxオペランドの数（xxxxは0001〜4096）。

送信プロセス最大起動数（抽出側Datareplicatorの指定）

1〜1024

1〜63

データ連動識別子の範囲（反映側Datareplicatorの指定）

反映システム定義dsidxxxオペランドの数（xxxは001〜128）。

反映システム定義dsidxxxオペランドの数（xxxは001〜063）。

UOCの作成方法

実行形式ファイル

DLLファイル

メッセージの出力先

標準エラー出力

エラー情報ファイル

稼働トレースファイル

syslogファイル

標準エラー出力

エラー情報ファイル

稼働トレースファイル

イベントログ

syslogファイル，又はイベントログへの抽出ノードマスタエラー情報ファイル内の情報の出力制御

node_syslogoutオペランドで制御。

syslogoutオペランドで制御。

付録D　Datareplicatorのバージョンダウン

Datareplicatorをバージョンダウンする方法について説明します。

付録D.1　製品形名によるバージョンダウン手順の違い

Datareplicatorはバージョン（例：Version 10とVersion 8）によって製品形名が異なります。HiRDB/パラレルサーバでDatareplicatorを使うときは，システムマネジャ及びすべてのバックエンドサーバのDatareplicatorでバージョンを合わせてください。

付録D.2　バージョンダウンの手順

Datareplicatorをバージョンダウンする手順について説明します。

抽出側Datareplicator，及び反映側Datareplicatorの抽出，反映が完了していること（未抽出及び未反映のデータが残っていないこと）を確認します。

HiRDBとDatareplicatorを正常終了します。HiRDB/パラレルサーバのときは，すべてのサーバを正常終了してください。

Datareplicatorをアンインストールします。

バージョンダウンするDatareplicatorをインストールします。

次に示すDatareplicatorの項目をバージョンアップ時に変更していた場合，バージョンアップ前の状態に戻します。

各種定義ファイル

外字マッピングテーブル

UOC

Datareplicatorを初期化します。

HiRDB及びDatareplicatorを起動します。

なお，この方法でバージョンダウンできない場合は，「6.5.6(1)　反映側DBの再作成時の運用手順」で示す手順に従って初期化した上でバージョンダウンしてください。

付録D.3　バージョンダウン後の注意

バージョンダウン後に注意することを次に示します。

バージョンダウンする前と後の製品形名が異なる場合，又は「2.11.3　バージョンアップ時の注意」に示すファイル互換性がない場合は，バージョンダウン後に初めてDatareplicatorを開始するときに必ず初期開始を実行してください。

64ビット版Datareplicatorから32ビット版Datareplicatorにバージョンダウンする場合，UOCも32ビット版に戻してください。

反映情報編集UOCを使用している場合には，バージョンダウン後，反映情報編集UOCを再リンケージしてください。リンケージ手順の詳細は，「8.1.2　反映情報編集UOCの作成手順（UNIX）」を参照してください。

付録E　用語解説

（英字）

ADT（Abstract Data Type）

→ 「抽象データ型」を参照してください。

BES（Back End Server）

→ 「バックエンドサーバ」を参照してください。

BLOB（Binary Large OBject）

文書，画像，音声などの長大なデータのことです。

DS（Dictionary Server）

→ 「ディクショナリサーバ」を参照してください。

FES（Front End Server）

→ 「フロントエンドサーバ」を参照してください。

FIX属性の表

行の長さが固定長の表のことです。

FREEWORD型

→ 「抽象データ型」を参照してください。

LOBデータ

文書，画像，音声などの長大な可変長データのことです。LOBデータは，ユーザLOB用RDエリアに格納します。LOB列構成基表を格納したユーザ用RDエリアとは別にデータロード，及びデータベースの再編成ができます。

MGR（System Manager）

→ 「システムマネジャ」を参照してください。

RDノード

分散データベース機能で，ネットワーク上の位置で区別する各DBMSのことです。分散ネットワーク上の接続先サーバDBMSを指定するためのノード名のことはRDノード名称といいます。RDノード名称は，OSI-RDAプロトコルではリソース名称のことです。

SGMLTEXT型

→ 「抽象データ型」を参照してください。

TCP/IP

米国国防総省高等研究計画局（DARPA）のプロジェクトであるARPANETが開発したプロトコルのことです。TCP/IPプロトコルは，主にLANで使われます。

UAP（User Application Program）

業務をプログラムとして作成したものです。アプリケーションプログラムともいいます。

XML型

→ 「抽象データ型」を参照してください。

（ア行）

アソシエーション

OSIプロトコルを使って通信するための，論理的な通信路のことです。

アドバンストキュー

Oracleが提供するメッセージキューイング機能です。詳細については，Oracleのマニュアルを参照してください。

アプリケーション

HiRDBの業務処理の総称です。アプリケーションとして作成するプログラムをアプリケーションプログラム（又はユーザアプリケーションプログラム　UAP）といいます。

アンロード統計ログファイル

統計ログファイルの内容をアンロードして作成したファイルのことです。

アンロードログファイル

システムログファイルの内容をアンロードして作成したファイルのことです。

インタフェース領域

HiRDBとUAPとの間で情報をやり取りするための領域のことです。

インデクス

データ検索の処理速度を上げるため，表中の特定の列の値を基に作成した索引のことです。表を検索するためのキーとして列に付けた索引のことで，キーとキー値から構成されます。キーとは列の内容を示した列名のことで，キー値とは列の値のことです。インデクスには，単一列インデクスと複数列インデクスがあります。単一列インデクスとは，表の一つの列に作成した一つのインデクスのことです。また，複数列インデクスとは，表の複数の列で作成した一つのインデクスのことです。

埋込み型UAP

高級言語（C言語又はCOBOL言語）で記述されたソースプログラムに，直接SQLを記述するUAPのことです。

（カ行）

キーレンジ分割

表を横分割する方法のことで，表を構成する列のうち，特定の列が持つ値の範囲を条件として表を横分割することです。表を横分割するときの条件にした特定の列を分割キーといいます。

クライアント／サーバ

プログラムとプログラムで通信する場合の関係を示す用語です。業務処理を依頼する方をクライアント，要求を受けて業務を実行する方をサーバといいます。クライアント／サーバとは，プログラム間の相対的な関係を示します。クライアント／サーバはプログラムを示すこともあれば，ワークステーションやパーソナルコンピュータなどのマシンを示すこともあります。

クラスタキー

特定の列の値の昇順又は降順に行を格納するためのキーとして指定した列のことです。

繰返し列

リレーショナルデータベースで扱う表で，一つのセルに複数の要素を持つ列のことです。複数の要素を一つのセルに格納できるため，従来は複数の表に分けていた情報を一つの表で表現できます。

Datareplicatorを使ったデータ連動では，繰返し列を一つの列として扱います。繰返し列の要素単位でのデータ連動はできません。

グローバルバッファ

HiRDB本体とHiRDBファイルとの，データの入出力に使うバッファです。

グローバルバッファプール

同じ大きさのグローバルバッファの集まりです。ディスク上のRDエリアに格納されているデータを入出力するためのバッファの集まりのことで，共用メモリ上に確保されます。RDエリア又はインデクスには，必ずグローバルバッファプールを割り当てます。

更新情報

抽出側DBの行に対して行われた更新内容を示す情報のことです。

（サ行）

サーバ

HiRDBのマニュアルでは，HiRDBシステムを構成する機能の単位のことを示します。

作業表用ファイル

SQL文を実行するときに必要とする一時的な情報を格納するファイルのことです。

システムファイル

次に示すHiRDBのファイルを総称してシステムファイルといいます。

システムログファイル

シンクポイントダンプファイル

ステータスファイル

システムマネジャ（System Manager）

HiRDB/パラレルサーバの構成要素の一つです。主にコマンドやユティリティの実行を制御します。

システム用RDエリア

次に示すRDエリアの総称です。

マスタディレクトリ用RDエリア

データディレクトリ用RDエリア

データディクショナリ用RDエリア

システムログファイル

データベースの更新履歴情報を格納するファイルのことです。

シンクポイントダンプファイル

HiRDBを再開始するとき，又はデータベースを回復するときに必要なHiRDB管理情報を格納するファイルのことです。一定の時間間隔でシステムログをシンクポイントで区切り，区切った時点でのHiRDB管理情報を保存します。障害が起こったときは最新のシンクポイントダンプの情報とそれ以降のシステムログ情報を参照してシステムを回復します。取得したシステムログを最初から読み込まなくて済むので，システムの回復時間を短縮できます。

スーパユーザ（superuser）

UNIX OSの最高権限を持つユーザのことです。UNIXファイルシステムのすべてのファイルに対してアクセス権を持ちます。スーパユーザの利用者名称は root です。

ステータスファイル

HiRDBを再開始するときに必要なシステムステータス情報を格納するファイルのことです。

（タ行）

抽象データ型（Abstract Data Type）

マルチメディアデータや空間データなどの複雑で大容量のデータを，任意で定義したデータ型のことです。SQL3をオブジェクト指向に拡張した規格に従ったデータ型です。抽象データ型として，複雑な構造を持つデータや操作をユーザが独自に定義して使えます。

Datareplicatorがデータ連動の対象にできるHiRDBの抽象データ型は，SGMLTEXT型，FREEWORD型，及びXML型です。SGMLTEXT型及びFREEWORD型を使うときは，HiRDB Text Search Plug-in又はHiRDB XML Extensionが必要です。XML型を使うときは，HiRDB XML Extensionが必要です。

通常ファイル

UNIXの単純な動的ファイルのことです。生成や削除がUNIXのコマンドでできるので，テスト用にデータベースを作成する際に利用するのに適しています。

ディクショナリサーバ（Dictionary Server）

HiRDB/パラレルサーバの構成要素の一つで，データディクショナリを管理するサーバです。

データウェアハウス（Data Warehouse）

データウェアハウスとは，基幹系システムのデータを，情報系システムで，エンドユーザが利用しやすい形にしていつでも利用できるように管理する仕組みのことをいいます。

基幹系業務のデータベースは，データの更新処理を効率的かつ高速に実行するために作成されています。しかし，情報系業務のデータベースでは，処理の効率性や高速性よりも，エンドユーザの目的に応じたデータを，使いやすい形で管理することが求められます。データウェアハウスは，このような，情報系業務でのデータの有効活用のための仕組みです。データウェアハウスを構築すると，基幹系業務で蓄積されたデータを，エンドユーザの意思決定支援や業務分析などの情報系業務で有効に活用できます。また，更新されたデータを時系列順に蓄積するデータベース（時系列データベース）を作成すると，情報の変化の動向や傾向を分析することもできます。

DatareplicatorとHiRDB Dataextractorのレプリケーション機能を使って，HiRDBサーバをデータウェアハウスのデータベースとして活用できます。

データ操作言語

適用業務プログラムがデータベースを操作するときの，データベース操作を規定する言語のことです。

データ定義言語

データベースの構成や内容を定義する言語です。

データディクショナリ

データベース・テーブル構造，列定義，インデクス定義などを含むデータベース設計仕様を格納したディクショナリのことです。一つのデータベースは実際上は複数のサーバに分割格納されていて（HiRDB/パラレルサーバの場合），これらを統括管理します。

データディクショナリLOB用RDエリア

ストアドプロシジャを格納するRDエリアのことです。ストアドプロシジャの定義ソース格納用と，オブジェクト格納用の二つがあります。

デッドロック

複数のトランザクションが複数の資源を確保しようとして，互いのトランザクションが資源を解放するのを待ち続けて処理が止まってしまう状態のことです。

同期点

トランザクション処理の区切りのことです。トランザクション処理が正常終了したことを示す同期点処理をコミット，トランザクション処理がうまくいかなかったため無効にする同期点処理をロールバックといいます。

統計ログファイル

HiRDBが出力する統計情報（統計ログ）を格納するファイルです。

トランザクション

ファイルからデータを読み出して，変更したデータを書き込む処理（更新処理）では，データの一貫性を保持するため，途中で分けられません。このような処理の単位をトランザクションといいます。トランザクションの処理結果は，有効にするか無効にするかのどちらかに必ず決められます。

トリガ

ある表への操作（更新，挿入，削除）を契機に，自動的にSQLが実行される動作のことです。トリガを使用すれば，ある表が更新されたときに，その更新を契機に関連するほかの表も自動的に更新するなどの運用ができます。

（ナ行）

ナル値

値が設定されていないことを示す値のことです。

ノード

分散システムでネットワークを構成するそれぞれの通信制御本体，及びそれにつながるシステムのことです。ホスト又はHiRDBシステムを意味します。

（ハ行）

バックエンドサーバ（Back End Server）

HiRDB/パラレルサーバの構成要素の一つです。データベースへのアクセスや排他制御を実行する機能と，ソートマージの仕事をほかのバックエンドサーバから依頼され実行する機能を持ちます。

ビュー表

実際にある表（実表）から特定の行や列を選択して，新たに定義した仮想の表のことです。

プラグイン

HiRDBのデータ管理を拡張する機能のことです。HiRDBの抽象データ型を使って，多様なデータを検索できます。HiRDBのプラグインには，次に示す種類があります。

日本語全文検索プラグイン（HiRDB Text Search Plug-in）

画像検索プラグイン（HiRDB Image Search Plug-in）

空間検索プラグイン（HiRDB Spatial Search Plug-in）

フレキシブルハッシュ分割

表を横分割する方法のことで，表を構成する列が持つ値をハッシュ関数を使って，均等にRDエリアに格納して，表を横分割することです。表を横分割するときの条件にした特定の列を分割キーといいます。

プロセス

UAP又はHiRDBなどのアプリケーションソフトがOSで稼働すると生成される作業領域で，プログラムの実行単位のことです。各プロセス単位に仮想空間や時分割されたCPU資源が割り当てられます。

フロントエンドサーバ（Front End Server）

HiRDB/パラレルサーバの構成要素の一つです。クライアントとの接続や，バックエンドサーバへの処理の分配と処理結果の収集をします。

分割キーインデクス

表を横分割するときに格納条件を指定した列（分割キー）を第1構成列とするインデクスのことで，次のインデクスのことです。

分割キーに作成した単一列インデクス

分割キーを先頭とする複数の列に作成した複数列インデクス

分割キーインデクス以外のインデクスを非分割キーインデクスといいます。

ポート番号

ネットワーク上で利用できるサービスに割り当てられる番号です。

ホスト

ネットワークにつながれた，HiRDBが稼働する一つの計算機（マシン）のことです。HiRDB/パラレルサーバの場合は，複数のホストにサーバを分散して配置します。マルチHiRDBの場合は，複数のHiRDBから構成される一つのホストになります。

ボリューム

セグメントを格納するための割り当て単位です。

（マ行）

マルチHiRDB

一つのホストに複数のHiRDBがある形態です。それぞれのHiRDBは個別に運用できます。それぞれのHiRDBごとに，別々のHiRDB管理者を登録してください。

（ヤ行）

ユーザLOB用RDエリア

BLOBデータ（文書，画像，又は音声などの長大なデータ）を格納するためのRDエリアです。

横分割

一つの表，インデクス，又はLOB列を，複数のユーザ用RDエリア，又はユーザLOB用RDエリアに分割して格納することを横分割といいます。表を横分割する場合，この表に作成するインデクスも，横分割する表に対応させて横分割できます。また，表にLOB列が含まれる場合，横分割する表に対応して複数のユーザLOB用RDエリアに分割して格納できます。

（ラ行）

レプリケーション機能

メインフレームとHiRDB，又はHiRDBとHiRDBを連携して，あるデータベースの情報をほかのシステムのデータベースに反映する機能です。HiRDBのレプリケーション機能には，データ連動機能（HiRDB Datareplicator）とデータ抽出・反映サービス機能（HiRDB Dataextractor）があります。

連動回復用バックアップファイル

アンロードログ情報が格納されているHiRDBファイルシステム領域内のHiRDBファイルを，HiRDBファイルシステムのバックアップコマンド（pdfbkup）でHiRDBファイル単位に退避したものです。データ連動回復機能で使用するファイルです。

索引

記号

/etc/hirdbds[1]

/etc/hosts[1]

/etc/inetd.conf[1]

/etc/services[1]、[2]

/opt/hirdbds/lib/sample/[1]、[2]

数字

1：1系切り替え構成[1]

1表からｎ表にデータ連動するパターン[1]、[2]

2：1系切り替え構成[1]

2相コミット使用時のトランザクション状態の確認[1]

2相コミット使用時のトランザクションの決着[1]

A

ADM[1]、[2]、[3]

ADMの場合のマッピングキーの指定方法[1]

ADT〔用語解説〕[1]

attr　再定義フィールド属性（長さ）〔更新情報定義〕[1]

B

besdef（サーバ名）[1]

BES〔用語解説〕[1]

BLOB〔用語解説〕[1]

breakmode〔反映環境定義〕[1]

breaktime〔反映環境定義〕[1]

by句　列データ編集UOC関数識別子〔反映定義〕[1]

by　'uoc名'〔反映定義〕[1]

C

check_pending〔反映環境定義〕[1]

check〔抽出定義〕[1]

Cluster Server[1]

cm_errno_check〔抽出システム定義〕[1]

cmtintvl〔反映環境定義〕[1]

cmwaittime〔抽出システム定義〕[1]

commit_wait_time〔反映環境定義〕[1]

commit_wait_time〔反映システム定義〕[1]

commitment_method〔反映システム定義〕[1]

COMMIT発行間隔〔反映環境定義〕[1]

COMMIT発行間隔〔反映システム定義〕[1]

commondef[1]、[2]

COMPRESSEDオプションを指定している表についての注意[1]

connection_accept_hostname〔抽出システム定義〕[1]

connection_accept_service〔抽出システム定義〕[1]

connection_accept_waittime〔抽出システム定義〕[1]

connection_retry_time〔抽出システム定義〕[1]

const　初期値〔反映定義〕[1]

control_reference_trigger〔反映環境定義〕[1]

control_trigger〔反映環境定義〕[1]

D

Datareplicator定義の予約語[1]

Datareplicatorで使えるデータ型[1]

Datareplicatorのアンインストール〔UNIX〕[1]

Datareplicatorのアンインストール〔Windows〕[1]

Datareplicatorのインストール（UNIX）[1]

Datareplicatorのインストール（Windows）[1]

Datareplicatorの定義の概要[1]

Datareplicatorの定義の構成[1]

Datareplicatorの定義例[1]

Datareplicatorのバージョンダウン[1]

Datareplicatorの目的[1]

Datareplicatorファイルシステム領域[1]

Datareplicatorファイルシステム領域の状態の表示〔コマンドの文法〕[1]

Datareplicatorファイルシステム領域の初期化〔コマンドの文法〕[1]

Datareplicatorファイルシステム領域名〔抽出環境定義〕[1]

Datareplicatorファイルシステム領域名〔反映環境定義〕[1]

db_connect_retry_interval〔反映環境定義〕[1]

db_connect_retry_number〔反映環境定義〕[1]

dblocale〔抽出システム定義〕[1]

dblocale〔反映システム定義〕[1]

DBM[1]

DBM名称[1]

DBM名称〔更新情報定義〕[1]

DBコネクトリトライ回数〔反映環境定義〕[1]

DBコネクトリトライ間隔〔反映環境定義〕[1]

defmerge〔反映環境定義〕[1]

defshmsize〔反映環境定義〕[1]

devicexx〔抽出環境定義〕[1]

devicexx〔反映環境定義〕[1]

discintvl〔反映環境定義〕[1]

discintvl〔反映システム定義〕[1]

disconnect発行間隔〔反映環境定義〕[1]

disconnect発行間隔〔反映システム定義〕[1]

divide into SQLプロセス分割数〔反映定義〕[1]

DLLファイル[1]、[2]、[3]

dsidxxx〔反映システム定義〕[1]

dsid〔抽出環境定義〕[1]

DS〔用語解説〕[1]

E

ebcdic_type〔反映環境定義〕[1]

EBCDIC/KEIS[1]

EBCDIK[1]

EBCDIK/KEIS[1]

EBCDIK/KEISからEUCへの文字コードの変換規則[1]

EBCDIK/KEISからJIS8/シフトJISへの文字コードの変換規則[1]

EBCDIKからJIS8への文字コードの変換規則[1]

editbufsize〔送信環境定義〕[1]

errfile_unique〔抽出システム定義〕[1]

errfilesz〔抽出システム定義〕[1]

errfilesz〔反映システム定義〕[1]

EUC[1]

EUCからJIS8/シフトJISへの変換規則[1]

EUCコード体系[1]、[2]

eventcntreset〔送信環境定義〕[1]

eventcntreset〔反映環境定義〕[1]

eventretbl〔反映環境定義〕[1]

eventretrn〔反映環境定義〕[1]

eventspd〔反映環境定義〕[1]

eventsync〔送信環境定義〕[1]

eventtbl〔反映環境定義〕[1]

eventtrn〔反映環境定義〕[1]

except_suppress〔抽出システム定義〕[1]

except_suppress〔反映システム定義〕[1]

ext_wait_interval〔抽出環境定義〕[1]

extdef〔抽出システム定義〕[1]

extinfonum〔抽出システム定義〕[1]

extract_delay_limit_time〔抽出環境定義〕[1]

extract_init〔反映環境定義〕[1]

extract_level〔抽出環境定義〕[1]

extract_tselector〔送信環境定義〕[1]

extract　DBM名称.データセット名〔更新情報定義〕[1]

extract　認可識別子.表識別子〔抽出定義〕[1]

EXTSHM[1]、[2]

extsuppress〔抽出環境定義〕[1]

extwatch_intvl〔抽出システム定義〕[1]

F

FES〔用語解説〕[1]

field　再定義フィールド名称〔更新情報定義〕[1]

file_dupenv〔抽出システム定義〕[1]

file_dupenv〔反映システム定義〕[1]

filetype〔更新情報定義〕[1]

FIX属性の表〔用語解説〕[1]

format　更新情報名〔反映定義〕[1]

FREEWORD型〔用語解説〕[1]

from　更新情報名〔抽出定義〕[1]

from　更新情報名〔反映定義〕[1]

G

group　反映グループ名〔反映定義〕[1]

H

hash〔反映定義〕[1]

having　other〔反映定義〕[1]

having　キーレンジ分割条件文〔反映定義〕[1]

HAモニタ[1]

HDE_BIN_COL_MAXLEN[1]、[2]

HDE_BIN_COL_MAXLENについての注意[1]

hde_usend.h[1]

hde_usendcheck()からの戻り値[1]

hde_usendcheck（送信データの判定）[1]

hdechgstatus〔コマンドの文法〕[1]

hdeevent〔コマンドの文法〕[1]

hdefcopy〔コマンドの文法〕[1]

hdefstate〔コマンドの文法〕[1]

hdehost〔送信環境定義〕[1]

hdeid〔抽出システム定義〕[1]

hdeinfoget〔コマンドの文法〕[1]

hdemaster[1]

hdemodq〔コマンドの文法〕[1]

hdenmserv[1]

HDEPATH[1]、[2]

hdeprep〔コマンドの文法〕[1]

hdeservice〔送信環境定義〕[1]

hdeshmclean〔コマンドの文法〕[1]

hdestart[1]

hdestart_n〔コマンドの文法〕[1]

hdestart〔コマンドの文法〕[1]

hdestate〔コマンドの文法〕[1]

hdestop[1]

hdestop_n〔コマンドの文法〕[1]

hdestop〔コマンドの文法〕[1]

HDS_MST_STDCLOSE[1]、[2]

HDS_RFI_ELANG[1]、[2]

HDS_RFI_PLANG[1]、[2]

HDS_SHM_MODE[1]

hds_ubegin()（編集開始指示関数）[1]

hds_ubegin()からの戻り値[1]

hds_ucoleditX()からの戻り値[1]

hds_ucoleditX（列データの編集関数）[1]

hds_ucommon.h[1]、[2]

hds_uedit()（編集・加工指示関数）[1]

hds_uedit()からの戻り値[1]

hds_uend()（編集終了指示関数）[1]

hds_uend()関数からの戻り値[1]

hds_ureflect.h[1]、[2]

hdsccnvedt〔コマンドの文法〕[1]

hdschgstatus〔コマンドの文法〕[1]

HDSCLTWAITTIME[1]、[2]

hdsemergencystop〔コマンドの文法〕[1]

hdsfcopy〔コマンドの文法〕[1]

hdsfmkfs〔コマンドの文法〕[1]

hdsfstate〔コマンドの文法〕[1]

hdsfstatfs〔コマンドの文法〕[1]

hdsid〔反映システム定義〕[1]

hdsinfoget〔コマンドの文法〕[1]

HDSPATH[1]、[2]

hdsrefinfm〔コマンドの文法〕[1]

hdsrfctl〔コマンドの文法〕[1]

hdssamqin〔コマンドの文法〕[1]

hdsservice〔反映システム定義〕[1]

hdsshmclean〔コマンドの文法〕[1]

hdsstart[1]

hdsstart〔コマンドの文法〕[1]

hdsstate〔コマンドの文法〕[1]

hdsstop[1]

hdsstop〔コマンドの文法〕[1]

hdstrcedit〔コマンドの文法〕[1]

HiRDB[1]、[2]

hirdb_audit_trail〔抽出システム定義〕[1]

hirdb_audit_trail〔反映システム定義〕[1]

HiRDB/Parallel Server[1]

HiRDB/Single Server[1]

HiRDB Dataextractor[1]

HiRDB Datareplicator[1]

HiRDB Datareplicator連携機能[1]

HiRDB Datareplicator連携の開始〔コマンドの文法〕[1]

HiRDB Datareplicator連携の開始指定[1]

HiRDB Datareplicator連携の開始・終了・中止[1]

HiRDB Datareplicator連携の実行状況の確認[1]

HiRDB Datareplicator連携の中止[1]

HiRDB Datareplicator連携の中止〔コマンドの文法〕[1]

hirdbds/[1]

HiRDB Text Search Plug-in[1]

hirdbusr〔反映システム定義〕[1]

HiRDB XML Extension[1]

HiRDBからHiRDBへデータ連動する場合の設計[1]

HiRDBからHiRDBへデータ連動する場合のソフトウェア構成[1]

HiRDBからHiRDBへのデータ連動[1]

HiRDBからメインフレーム側DBへデータ連動する場合の設計[1]

HiRDBからメインフレーム側DBへデータ連動する場合のソフトウェア構成[1]

HiRDBからメインフレーム側DBへのデータ連動[1]

HiRDBシステムの状態の表示〔コマンドの文法〕[1]

HiRDBシステムログファイル[1]

HiRDB接続認可識別子〔反映システム定義〕[1]

HiRDBとの対応状況[1]

HiRDB認可識別子[1]

HiRDBの機能とDatareplicatorでのサポート状況[1]

HiRDBの適用OSと使用できるDatareplicatorのバージョン[1]

I

info_message_out〔抽出システム定義〕[1]

info_message_out〔反映システム定義〕[1]

int_trc_filesz〔抽出システム定義〕[1]

int_trc_filesz〔反映システム定義〕[1]

int_trc_getl〔反映環境定義〕[1]

int_trc_getv〔送信環境定義〕[1]

int_trc_getv〔抽出環境定義〕[1]

int_trc_lvl〔抽出システム定義〕[1]

int_trc_lvl〔反映システム定義〕[1]

int_trc_output_path〔抽出システム定義〕[1]

int_trc_output_path〔反映システム定義〕[1]

int_trc_rintvl〔抽出システム定義〕[1]

int_trc_rintvl〔反映システム定義〕[1]

int_trc_unit〔抽出システム定義〕[1]

int_trc_unit〔反映システム定義〕[1]

IPアドレス[1]

J

JIS8/シフトJIS[1]

JIS8/シフトJISコード体系[1]、[2]

JIS8/シフトJIS又はEUCから，EBCDIK/KEISへの文字コードの変換規則[1]

JIS8からEBCDIKへの文字コードの変換規則[1]

K

keepalive〔送信環境定義〕[1]

keepalive〔反映システム定義〕[1]

key　フィールド名称｜再定義フィールド名称〔更新情報定義〕[1]

key　列名〔抽出定義〕[1]

L

LANG[1]、[2]

LDR_CNTRL[1]、[2]

load〔反映定義〕[1]

LOBデータ〔用語解説〕[1]

logiosize〔抽出環境定義〕[1]

logmrgコマンド〔データ連動回復機能のコマンド〕[1]

M

mapping_key_check〔反映環境定義〕[1]

maxtrandata〔送信環境定義〕[1]

maxtran〔送信環境定義〕[1]

MGR〔用語解説〕[1]

msglocale〔抽出システム定義〕[1]

msglocale〔反映システム定義〕[1]

mstservice〔抽出システム定義〕[1]

N

name　フィールド名称〔反映定義〕[1]

nocodecnv〔反映定義〕[1]

node_connection_accept〔抽出システム定義〕[1]

node_host〔抽出システム定義〕[1]

node_pdconfpath〔抽出システム定義〕[1]

node_pddir〔抽出システム定義〕[1]

node_shlibpath〔抽出システム定義〕[1]

node_syslogout〔抽出システム定義〕[1]

nodecontrol〔抽出システム定義〕[1]

nodedef（ホスト名）[1]

nodemst方式[1]

NODISCLAIM[1]、[2]

none〔抽出定義〕[1]

none〔反映定義〕[1]

not_null_unique〔抽出定義〕[1]

not_null_unique〔反映定義〕[1]

nsap_address〔送信環境定義〕[1]

NSAPアドレス〔送信環境定義〕[1]

nsndidxxx〔送信環境定義〕[1]

ｎ表から1表にデータ連動するパターン[1]、[2]

O

OSIプロトコル[1]、[2]

overwrite_continue〔送信環境定義〕[1]

overwrite〔送信環境定義〕[1]

P

PATH[1]、[2]、[3]、[4]

pd_log_rpl_no_standby_file_opr〔HiRDBの定義〕[1]

pd_rpl_func_control[1]

pd_rpl_hdepath〔HiRDBの定義〕[1]

pd_rpl_init_start〔HiRDBの定義〕[1]

PDCONFPATH[1]、[2]

pddef[1]

PDDIR[1]、[2]、[3]、[4]

PDHOST[1]、[2]、[3]、[4]

PDLANG[1]、[2]

pdload[1]

pdlogchg〔コマンドの文法〕[1]

pdls〔コマンドの文法〕[1]

PDMII E2[1]、[2]、[3]、[4]

PDMII E2の場合のマッピングキー[1]

PDMII E2の場合のマッピングキーの指定方法[1]

PDMII E2ログ形式SAMファイル[1]

pdmod[1]

PDNAMEPORT[1]、[2]、[3]、[4]

pdrbal[1]

pdrorg[1]

pdrplstart〔コマンドの文法〕[1]

pdrplstop〔コマンドの文法〕[1]

pdrstr[1]

PDUSER[1]、[2]

position　データ開始位置〔更新情報定義〕[1]

prg_eventno〔送信環境定義〕[1]

protocol1〔反映システム定義〕[1]

protocol2〔反映システム定義〕[1]

protocol〔送信環境定義〕[1]

PSALLOC[1]、[2]

Q

queue_read_wait_interval〔送信環境定義〕[1]

queuesize〔抽出環境定義〕[1]

queuesize〔反映環境定義〕[1]

qufilexxx〔抽出環境定義〕[1]

qufilexxx〔反映環境定義〕[1]

qufullwarn〔抽出環境定義〕[1]

quiosize〔抽出環境定義〕[1]

R

RDB1 E2[1]、[2]

RDB1 E2の場合のマッピングキー[1]

RDノード〔用語解説〕[1]

readbufnum〔送信環境定義〕[1]

recover_info_send_interval〔抽出システム定義〕[1]

recover_info_send〔抽出システム定義〕[1]

recvwatchtime〔送信環境定義〕[1]

ref_data_backspace〔反映環境定義〕[1]

ref_wait_interval〔反映環境定義〕[1]

ref_wait_interval〔反映システム定義〕[1]

refenvxxx〔反映システム定義〕[1]

reffile〔反映環境定義〕[1]

reflect_counter_reset〔反映システム定義〕[1]

reflect_delay_limit_time〔反映環境定義〕[1]

reflect_mode〔送信環境定義〕[1]

reflect_trn_max_sqlnum〔反映環境定義〕[1]

reflect_tselector〔反映システム定義〕[1]

restartmode〔反映環境定義〕[1]

restruct　DBM名称.データセット名〔更新情報定義〕[1]

retry_interval〔送信環境定義〕[1]

retrynum〔送信環境定義〕[1]

S

SAMファイル[1]

SAMファイルからの更新情報の抽出〔コマンドの文法〕[1]

SAMファイルの運用方法[1]

SAMファイル〔反映側Datareplicatorで使うファイルの作成〕[1]

SAMファイル〔反映側Datareplicatorで使うファイルの設定〕[1]

SAMファイル〔反映側Datareplicatorのディスク資源の一覧〕[1]

SAMファイル〔反映処理で使うファイルとプロセス〕[1]

SAMファイルを使った，メインフレーム側DBからHiRDBへのデータ連動[1]

SAMファイルを使って，メインフレーム側DBからHiRDBへデータ連動する場合の運用手順[1]

SAMファイルを使って，メインフレーム側DBからHiRDBへデータ連動する場合の設計[1]

SAMファイルを使って，メインフレーム側DBからHiRDBへデータ連動する場合のソフトウェア構成[1]

send_counter_reset〔抽出システム定義〕[1]

send_delay_limit_time〔送信環境定義〕[1]

sendcontrol〔抽出システム定義〕[1]

senddefxxxx〔抽出システム定義〕[1]

senddefxx〔抽出システム定義〕[1]

sendhdsid〔送信環境定義〕[1]

sendidxxxx〔抽出システム定義〕[1]

sendidxx〔抽出システム定義〕[1]

sendintvl_scale〔送信環境定義〕[1]

sendintvl〔送信環境定義〕[1]

sendmst方式[1]

sendprocnum〔抽出システム定義〕[1]

senduoc〔送信環境定義〕[1]

send　送信先識別子〔抽出定義〕[1]

servicesファイル[1]、[2]

servicesファイルに指定する内容[1]

set_tool1コマンド〔データ連動回復機能のコマンド〕[1]

set_tool2コマンド〔データ連動回復機能のコマンド〕[1]

setup_tool1コマンド〔データ連動回復機能のコマンド〕[1]

setup_tool2コマンド〔データ連動回復機能のコマンド〕[1]

set形式の定義の規則[1]

SGMLTEXT型〔用語解説〕[1]

shiftspace_cnv〔反映環境定義〕[1]

SHLIB_PATH[1]、[2]

skip_codecnv_error〔反映環境定義〕[1]

skip_mvcelmwarn〔反映環境定義〕[1]

skip_sqlcode〔反映環境定義〕[1]

SMALLFLT，FLOAT型の抽出列[1]

smt_editbufsize〔抽出システム定義〕[1]

smt_queue_read_wait_interval〔抽出システム定義〕[1]

smt_readbufnum〔抽出システム定義〕[1]

smt_sendintvl_scale〔抽出システム定義〕[1]

smt_sendintvl〔抽出システム定義〕[1]

SQL[1]

sql_lockerr_retrynum〔反映環境定義〕[1]

sqlconvopt1〔反映定義〕[1]

sqlconvopt2〔反映定義〕[1]

sqlerr_during_retry〔反映環境定義〕[1]

sqlerr_skip_info〔反映環境定義〕[1]

SQLエラーのスキップ[1]

startmode〔反映環境定義〕[1]

statsfile〔反映環境定義〕[1]

statssize〔反映環境定義〕[1]

syncgroup001〔反映システム定義〕[1]

syncgrp_discintvl〔反映システム定義〕[1]

syncterm〔抽出システム定義〕[1]

syncwait_limit_time〔反映システム定義〕[1]

syncwait_limit_tran_count〔反映システム定義〕[1]

syslog_message_suppress〔抽出システム定義〕[1]

syslog_message_suppress〔反映システム定義〕[1]

syslogfileの信頼性向上[1]

syslogfileの信頼性向上と文字コード変換[1]

syslogfileの文字コード変換[1]

syslogout〔抽出システム定義〕[1]

syslogout〔反映システム定義〕[1]

T

tblcheck〔反映環境定義〕[1]

tblcmtintvl〔反映環境定義〕[1]

TCP/IP〔用語解説〕[1]

Terminal Serviceの使用[1]

termlevel〔抽出システム定義〕[1]

timestamp〔反映定義〕[1]

TMS-4V/SP[1]、[2]、[3]

TMS-4V/SPの場合のマッピングキーの指定方法[1]

to　更新情報名〔更新情報定義〕[1]

to　更新情報名〔抽出定義〕[1]

trncmtintvl〔反映環境定義〕[1]

TZ[1]、[2]、[3]、[4]

Tセレクタ[1]

Tセレクタ〔送信環境定義〕[1]

Tセレクタ値[1]

Tセレクタ〔反映システム定義〕[1]

U

UAC[1]

UAP実行時の注意[1]

UAP〔用語解説〕[1]

UCE名[1]

UCS2[1]

ujcodekind〔反映環境定義〕[1]

ukey　列名〔抽出定義〕[1]

undefcode_cnv〔反映環境定義〕[1]

unique〔抽出定義〕[1]

unique〔反映定義〕[1]

UNIX版DatareplicatorとWindows版Datareplicatorの機能差[1]

unreffile1〔反映環境定義〕[1]

unreffile2〔反映環境定義〕[1]

unreffilesz〔反映環境定義〕[1]

unset_toolコマンド〔データ連動回復機能のコマンド〕[1]

unsetup_toolコマンド〔データ連動回復機能のコマンド〕[1]

UOC[1]、[2]

use_convertlib〔反映システム定義〕[1]

user1[1]

User Account Control[1]

UTF-8[1]

utf-8コード体系[1]

UTF-8文字コード体系[1]

W

watchintvl〔抽出システム定義〕[1]

where句〔抽出定義〕[1]

Windows Vista，及びWindows Server 2008の場合の動作環境[1]

WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表についての注意[1]

X

xa_recovery_retry_count〔反映環境定義〕[1]

xa_recovery_retry_interval〔反映環境定義〕[1]

XDM/DS[1]

XDM/DSからデータ連動機能を使う場合のループバック抑止について[1]

XDM/DSと反映側Datareplicatorとの対応[1]

XDM/DSと反映側DBとの対応[1]

XDM/RD E2[1]、[2]、[3]、[4]

XDM/RD E2〔データ連動システムの組み合わせ〕[1]

XDM/RD E2の場合のマッピングキーの指定方法[1]

XDM/SD E2[1]、[2]、[3]

XDM/SD E2の場合のマッピングキーの指定方法[1]

XDM/XT[1]

XID[1]

XML型〔用語解説〕[1]

XNF/H/BASE[1]

XNFのネットワーク定義[1]

あ

アイコン〔Windows〕[1]

相手システム識別子〔送信環境定義〕[1]

アソシエーション〔用語解説〕[1]

アドバンストキュー〔用語解説〕[1]

アプリケーション〔用語解説〕[1]

アンインストール〔UNIX〕[1]

アンインストール〔Windows〕[1]

アンロード統計ログファイル〔用語解説〕[1]

アンロードログファイルによるデータ連動回復[1]

アンロードログファイル〔用語解説〕[1]

い

イベント開始方式[1]、[2]

イベント機能[1]

イベントコード[1]

イベントコード〔hdeeventコマンドの文法〕[1]

イベントコードの指定範囲[1]

イベントコードの定義[1]

イベント終了[1]

イベント制御用テーブルの構成[1]

イベント制御用テーブルの条件[1]

イベント制御用テーブルの設計[1]

イベント制御用テーブルの例[1]

イベントの発行[1]

イベント番号〔送信環境定義〕[1]

インストール時に登録されるサービス〔Windows〕[1]

インストールするサーバマシン〔UNIX〕[1]

インストールするサーバマシン〔Windows〕[1]

インストールの実行〔UNIX〕[1]

インストールの実行〔Windows〕[1]

インストール前の準備〔UNIX〕[1]

インストール前の準備〔Windows〕[1]

インタフェースブロック名[1]、[2]、[3]

インタフェース領域〔用語解説〕[1]

インデクス〔用語解説〕[1]

インナレプリカ機能を使ったRDエリアのデータ連動[1]

インナレプリカのデータ連動の定義[1]

う

埋込み型UAP〔用語解説〕[1]

運用の概要[1]

え

影響分散スタンバイレス型系切り替え機能での運用[1]

英文メッセージテキストと和文メッセージテキストの切り替え[1]

エラー監視間隔〔抽出システム定義〕[1]

エラー情報ファイル[1]、[2]

エラー情報ファイルの運用方法〔抽出側Datareplicator〕[1]

エラー情報ファイルの運用方法〔反映側Datareplicator〕[1]

エラー対処後の処置〔抽出側Datareplicator〕[1]

エラー対処後の処置〔反映側Datareplicator〕[1]

エラーの対処方法〔抽出側Datareplicator〕[1]

エラーの対処方法〔反映側Datareplicator〕[1]

エントリ[1]

か

開始モード〔抽出側Datareplicator〕[1]

開始モード〔反映側Datareplicator〕[1]

階層型システムへの応用形態の設計[1]

回復情報ファイル[1]、[2]、[3]

稼働環境定義文〔更新情報定義〕[1]

稼働統計解析ユティリティ（PDMJANL）[1]

稼働トレース収集プロセス[1]、[2]

稼働トレース情報取得間隔〔抽出システム定義〕[1]

稼働トレース情報取得間隔〔反映システム定義〕[1]

稼働トレースの取得〔抽出側Datareplicator〕[1]

稼働トレースの取得〔反映側Datareplicator〕[1]

稼働トレースファイル[1]、[2]、[3]、[4]

稼働トレースファイルの運用方法〔抽出側Datareplicator〕[1]

稼働トレースファイルの運用方法〔反映側Datareplicator〕[1]

稼働トレースファイルの編集〔コマンドの文法〕[1]

環境構築時の初期化手順[1]

環境の設定[1]

環境変数の設定（UNIX）[1]

環境変数の設定（Windows）[1]

関連する製品[1]

き

キー情報ブロック名[1]

キーレンジ単位分割方式[1]、[2]、[3]

キーレンジ分割条件文〔反映定義〕[1]

キーレンジ分割〔用語解説〕[1]

キーレンジ分割を指定するときの規則[1]

起動方法〔抽出側Datareplicator〕[1]

起動方法〔反映側Datareplicator〕[1]

行[1]

強制終了[1]、[2]

共通定義部[1]、[2]

く

空白文字の変換規則[1]、[2]

クライアント／サーバ〔用語解説〕[1]

クラスタキー〔用語解説〕[1]

繰返し列[1]

繰返し列の設計[1]

繰返し列〔用語解説〕[1]

グローバルバッファプール〔用語解説〕[1]

グローバルバッファ〔用語解説〕[1]

け

計画系切り替え[1]

系切り替え機能を使うときの運用[1]

現用ファイルの複写〔コマンドの文法〕[1]、[2]

こ

更新SQL出力機能[1]

更新SQLファイル[1]

更新情報[1]、[2]

更新情報定義〔定義の文法〕[1]

更新情報定義ファイル[1]、[2]、[3]、[4]

更新情報定義ファイルの運用方法[1]

更新情報定義ファイル名〔hdssamqinコマンドの文法〕[1]

更新情報データセット[1]、[2]、[3]

更新情報内容の確認〔コマンドの文法〕[1]

更新情報入力プロセス[1]

更新情報の履歴を時系列順に取得するパターン[1]、[2]

更新情報フィールド定義[1]

更新情報編集バッファ[1]

更新情報編集バッファサイズ〔送信環境定義〕[1]

更新情報編集バッファサイズの指定[1]

更新情報編集バッファ長〔抽出システム定義〕[1]

更新情報名〔更新情報定義〕[1]

更新情報名〔反映定義〕[1]

更新情報〔用語解説〕[1]

更新情報読み込み用I/Oバッファ数〔抽出システム定義〕[1]

構成変更[1]

構成要素[1]

構造型[1]

構造型データベース[1]

高速系切り替え機能を使う場合のDatareplicatorの定義方法[1]

構文形式の定義の規則[1]

コネクションリトライ回数[1]

コネクションリトライ回数〔送信環境定義〕[1]

コネクションリトライ時のリトライ間隔〔送信環境定義〕[1]

個別定義部[1]、[2]

コマンド開始方式[1]、[2]

コマンドの一覧[1]

コマンドログファイル[1]、[2]、[3]

コマンドログファイル〔抽出側Datareplicatorで使うファイルの作成〕[1]

コマンドログファイル〔抽出側Datareplicatorで使うファイルの設定〕[1]

コマンドログファイル〔抽出側Datareplicatorのディスク資源の一覧〕[1]

コマンドログファイル〔抽出処理で使うファイル〕[1]

コマンドログファイルの運用方法〔抽出側Datareplicator〕[1]

コマンドログファイルの運用方法〔反映側Datareplicator〕[1]

コマンドログファイル〔反映処理で使うファイル〕[1]

さ

サーバマシンごとの定義[1]

サーバ〔用語解説〕[1]

サービス〔Windows〕[1]

サービス名[1]、[2]、[3]、[4]

サービス名〔HiRDBからHiRDBへデータ連動する場合の設計〕[1]

サービス名〔送信環境定義〕[1]

サービス名の登録〔Windows〕[1]

サービス名〔反映システム定義〕[1]

再開始[1]、[2]

最大更新情報名数〔抽出システム定義〕[1]

再定義フィールド属性〔更新情報定義〕[1]

再定義フィールドに指定できるフィールド属性と長さ[1]

再定義フィールド名称[1]

作業表用ファイル〔用語解説〕[1]

し

時間指定開始方式[1]、[2]

識別子の定義例[1]

時系列情報の取得[1]

時系列情報表の作成[1]

時系列情報を取得する表の定義[1]

システム共通定義〔HiRDBの定義〕[1]

システムコールエラー一覧[1]

システム設計[1]

システムの対応とファイルの構成例[1]

システムファイル〔用語解説〕[1]

システムマネジャ〔用語解説〕[1]

システム用RDエリア〔用語解説〕[1]

システムログI/Oバッファ[1]、[2]

システムログI/Oバッファサイズ〔抽出環境定義〕[1]

システムログファイル[1]

システムログファイルによるデータ連動回復[1]

システムログファイルの運用[1]

システムログファイルの操作[1]

システムログファイル〔用語解説〕[1]

自動系切り替え[1]

終了方法〔抽出側Datareplicator〕[1]

終了方法〔反映側Datareplicator〕[1]

終了モード〔抽出側Datareplicator〕[1]

終了モード〔反映側Datareplicator〕[1]

受信[1]

受信プロセス[1]

取得できる時系列情報[1]

障害回復時の初期化手順[1]

障害時の対処[1]

障害の対処の手順〔抽出側Datareplicator〕[1]

障害の対処の手順〔反映側Datareplicator〕[1]

状態監視サービス[1]

初期化[1]、[2]

初期開始[1]、[2]

シンクポイントダンプファイル〔用語解説〕[1]

す

スーパユーザ〔用語解説〕[1]

スキーマ[1]

ステータス情報の取得〔抽出側Datareplicator〕[1]

ステータス情報の取得〔反映側Datareplicator〕[1]

ステータスファイル[1]、[2]

ステータスファイルの運用方法〔抽出側Datareplicator〕[1]

ステータスファイルの運用方法〔反映側Datareplicator〕[1]

ステータスファイル〔用語解説〕[1]

スワップ[1]

せ

正常開始[1]、[2]

正常終了[1]、[2]

セグメント[1]

セグメントオカレンス[1]

接続単位終了イベント[1]

選択条件に指定できる定数[1]

選択条件列属性と定数との関連[1]

そ

相互系切り替え[1]、[2]

相互系切り替え構成[1]

送信[1]、[2]

送信間隔[1]

送信環境定義〔定義の文法〕[1]

送信環境定義の単位の設計[1]

送信環境定義の例[1]

送信環境定義ファイル[1]、[2]、[3]、[4]

送信環境定義ファイルの運用方法[1]

送信環境定義ファイル名〔抽出システム定義〕[1]

送信行を選択してデータ連動するパターン[1]、[2]

送信先識別子[1]

送信先識別子〔hdeeventコマンドの文法〕[1]

送信先識別子〔hdestartコマンドの文法〕[1]

送信先識別子〔hdestateコマンドの文法〕[1]

送信先識別子〔hdestopコマンドの文法〕[1]

送信先識別子〔抽出システム定義〕[1]

送信先識別子〔抽出定義〕[1]

送信先ホスト名〔送信環境定義〕[1]

送信先を追加する[1]

送信処理の縮退の設計[1]

送信処理の送信間隔の設計[1]

送信滞留時間[1]

送信遅延開始[1]、[2]

送信データUOC[1]、[2]

送信データUOCの作成手順（UNIX）[1]

送信データUOCの作成手順（Windows）[1]

送信データUOCのサンプル[1]

送信データUOCを作成するときの注意[1]

送信データ件数リセットイベント[1]

送信プロセス[1]

送信プロセス最大起動数〔抽出システム定義〕[1]

送信プロセス数の制御[1]

送信プロセスの抽出情報キューファイル読み込み間隔〔送信環境定義〕[1]

送信プロセスの抽出情報キューファイル読み込み間隔〔抽出システム定義〕[1]

送信文の指定と送信される更新情報[1]

送信方法の設計[1]

送信マスタプロセス[1]、[2]

送信マスタプロセス送信間隔〔抽出システム定義〕[1]

送信抑止受信元識別子〔送信環境定義〕[1]

双方向更新システム[1]

双方向更新システムの階層型システムへの応用形態[1]

即時終了[1]

ソフトウェア構成[1]

た

第3水準・第4水準の文字[1]

滞留監視機能[1]

滞留時間[1]

単一方向更新システム[1]

単一方向更新システムの階層型システムへの応用形態[1]

単独停止[1]

ち

遅延開始[1]

チャネル接続[1]

抽出[1]、[2]

抽出側Datareplicator[1]

抽出側Datareplicator運用ディレクトリ名〔HiRDBの定義〕[1]

抽出側Datareplicatorが使うディレクトリ名の指定[1]

抽出側Datareplicator識別子[1]

抽出側Datareplicator識別子〔抽出システム定義〕[1]

抽出側Datareplicatorで使うファイルの運用[1]

抽出側Datareplicatorでのイベント発行〔コマンドの文法〕[1]

抽出側DatareplicatorとXDM/DSとの対応[1]

抽出側Datareplicatorと反映側Datareplicatorとの対応[1]

抽出側Datareplicatorの運用[1]

抽出側Datareplicatorの環境変数〔UNIX〕[1]

抽出側Datareplicatorの環境変数〔Windows〕[1]

抽出側Datareplicatorの起動〔コマンドの文法〕[1]

抽出側Datareplicatorの起動と終了[1]

抽出側Datareplicatorの共用リソースの削除〔コマンドの文法〕[1]

抽出側Datareplicatorの終了〔コマンドの文法〕[1]

抽出側Datareplicatorの障害時の対処[1]

抽出側Datareplicatorの状態変更〔コマンドの文法〕[1]

抽出側Datareplicatorのステータス情報の取得〔コマンドの文法〕[1]

抽出側Datareplicatorの設計[1]

抽出側Datareplicatorの抽出処理[1]

抽出側Datareplicatorの定義の一覧[1]

抽出側Datareplicatorの定義のテンプレート[1]

抽出側Datareplicatorの定義の例[1]

抽出側Datareplicatorのディレクトリ構成〔UNIX〕[1]

抽出側Datareplicatorのディレクトリ構成〔Windows〕[1]

抽出側Datareplicatorを使うために必要なHiRDBの定義[1]

抽出側DB[1]

抽出側DBがADMの場合のデータ型の対応[1]

抽出側DBがADMの場合のマッピングキー[1]

抽出側DBがHiRDBの場合のデータ型の対応[1]

抽出側DBがHiRDBの場合のマッピングキー[1]

抽出側DBがPDMII E2の場合のデータ型の対応[1]

抽出側DBがPDMII E2の場合のマッピングキー[1]

抽出側DBがRDB1 E2の場合のデータ型の対応[1]

抽出側DBがRDB1 E2の場合のマッピングキー[1]

抽出側DBがTMS-4V/SPの場合のデータ型の対応[1]

抽出側DBがTMS-4V/SPの場合のマッピングキー[1]

抽出側DBがXDM/RD E2の場合のデータ型の対応[1]

抽出側DBがXDM/RD E2の場合のマッピングキー[1]

抽出側DBがXDM/SD E2の場合のデータ型の対応[1]

抽出側DBがXDM/SD E2の場合のマッピングキー[1]

抽出側DBとXDM/DSとの対応[1]

抽出側DBと反映側DBとの対応[1]

抽出側DBと反映側DBとの対応の設計[1]

抽出側DBと反映側DBの文字コードの対応[1]

抽出側DBの条件[1]

抽出側HiRDB[1]

抽出側HiRDBと抽出側Datareplicatorとの対応[1]

抽出側HiRDBの運用[1]

抽出側HiRDBの運用手順[1]

抽出側HiRDBの設計[1]

抽出側HiRDBの定義[1]

抽出側システム[1]

抽出側システムでエラーが発生したときの対処[1]

抽出側システムとの通信で使うサービス名[1]

抽出側システムと反映側システムとの対応の設計[1]

抽出側システムと反映側システムの形態[1]、[2]、[3]、[4]

抽出側システムと反映側システムの対応[1]、[2]、[3]、[4]

抽出側障害情報の取得〔コマンドの文法〕[1]

抽出環境定義〔定義の文法〕[1]

抽出環境定義の単位の設計[1]

抽出環境定義の例[1]

抽出環境定義ファイル[1]、[2]、[3]、[4]

抽出環境定義ファイルの運用方法[1]

抽出環境定義ファイル名〔抽出システム定義〕[1]

抽出完了状態[1]

抽出コマンドプロセス[1]

抽出サーバステータスファイル[1]、[2]、[3]、[4]

抽出サービス[1]

抽出再定義文〔更新情報定義〕[1]

抽出システム定義〔定義の文法〕[1]

抽出システム定義の例[1]

抽出システム定義ファイル[1]、[2]、[3]、[4]

抽出システム定義ファイルの運用方法[1]

抽出終端検知後の抽出再開始間隔〔抽出環境定義〕[1]

抽出状態[1]

抽出情報キューI/Oバッファサイズ〔抽出環境定義〕[1]

抽出情報キューI/Oバッファ〔送信用〕[1]

抽出情報キューI/Oバッファ〔抽出用〕[1]

抽出情報キューファイル[1]、[2]、[3]、[4]

抽出情報キューファイル回復機能[1]

抽出情報キューファイル回復機能の回復手順[1]

抽出情報キューファイル回復機能の前提条件[1]

抽出情報キューファイルサイズ〔抽出環境定義〕[1]

抽出情報キューファイル〔データ連動の仕組み〕[1]、[2]

抽出情報キューファイルの運用方法[1]

抽出情報キューファイルの構成変更〔コマンドの文法〕[1]

抽出情報キューファイルへのデータの格納方法[1]

抽出情報キューファイル名〔抽出環境定義〕[1]

抽出処理[1]、[2]

抽出処理監視プロセス[1]

抽出処理で使うファイル[1]

抽出処理の運用[1]

抽出処理のエラー監視間隔の設計[1]

抽出処理の開始方式の設計[1]

抽出処理の単位[1]

抽出処理の停止方式の設計[1]

抽出処理のプロセス構成[1]

抽出対象外データ格納ファイル[1]、[2]、[3]、[4]

抽出対象外データ格納ファイルの運用方法[1]

抽出対象のSQL[1]

抽出対象のUAP[1]

抽出対象のデータ型[1]

抽出対象の表[1]

抽出対象のユティリティ[1]

抽出滞留時間[1]

抽出遅延開始[1]、[2]

抽出定義[1]

抽出定義〔定義の文法〕[1]

抽出定義と反映定義の例[1]

抽出定義ファイル[1]、[2]、[3]、[4]

抽出定義ファイルの運用方法[1]

抽出定義ファイルの再変換[1]

抽出定義ファイル名〔hdeprepコマンドの文法〕[1]

抽出定義プリプロセスファイル[1]、[2]、[3]、[4]

抽出定義プリプロセスファイルの運用方法[1]

抽出定義プリプロセスファイルの作成〔コマンドの文法〕[1]

抽出定義プリプロセスファイルの有効性チェック[1]

抽出ノードマスタエラー情報ファイル[1]、[2]、[3]、[4]

抽出ノードマスタトレースファイル[1]、[2]、[3]、[4]

抽出ノードマスタプロセス[1]

抽出プロセス[1]

抽出文〔更新情報定義〕[1]

抽出方法の設計[1]

抽出マスタエラー情報ファイル[1]、[2]、[3]、[4]

抽出マスタステータスファイル[1]、[2]、[3]、[4]

抽出マスタトレースファイル[1]、[2]、[3]、[4]

抽出マスタプロセス[1]

抽出マスタプロセスと抽出ノードマスタプロセスとの通信で使うサービス名[1]

抽出未完了状態[1]

抽象データ型[1]

抽象データ型〔用語解説〕[1]

チューニング[1]

つ

通常ファイル〔用語解説〕[1]

通信環境の設定（UNIX）[1]

通信環境の設定（Windows）[1]

通信プロトコル[1]

通信待ち時間〔抽出システム定義〕[1]

て

定義内容の変更〔送信環境定義〕[1]

定義内容の変更〔抽出環境定義〕[1]

定義内容の変更〔抽出システム定義〕[1]

定義内容の変更〔抽出定義〕[1]

定義内容の変更〔反映環境定義〕[1]

定義内容の変更〔反映システム定義〕[1]

定義内容の変更〔反映定義〕[1]

定義の規則[1]

定義の体系[1]

定義例[1]

ディクショナリサーバ〔用語解説〕[1]

停止イベント[1]

ディスク資源の設計[1]、[2]

ディレクトリ構成（UNIX）[1]

ディレクトリ構成（Windows）[1]

データウェアハウス〔用語解説〕[1]

データ型[1]

データセット[1]

データセット名[1]

データセット名〔更新情報定義〕[1]

データ操作言語〔用語解説〕[1]

データ定義言語〔用語解説〕[1]

データディクショナリLOB用RDエリア〔用語解説〕[1]

データディクショナリ〔用語解説〕[1]

データベース[1]

データベース回復ユティリティ[1]

データベース構成変更ユティリティ[1]

データベース再編成ユティリティ[1]

データベース作成ユティリティ[1]

データベース抽出・反映サービス機能[1]

データベース定義ユティリティ[1]

データベースの種類[1]

データベースの種類とデータ連動の関係[1]

データベース用語の対応[1]

データ連動[1]

データ連動回復機能[1]

データ連動回復機能1（トランザクション検索フェーズ）[1]

データ連動回復機能2（抽出キュー作成フェーズ）[1]

データ連動回復機能のコマンド[1]

データ連動回復機能を実行した後の作業[1]

データ連動機能[1]、[2]

データ連動識別子[1]

データ連動識別子〔hdsrfctlコマンドの文法〕[1]

データ連動識別子〔hdssamqinコマンドの文法〕[1]

データ連動識別子〔hdsstateコマンドの文法〕[1]

データ連動識別子〔抽出環境定義〕[1]

データ連動識別子〔反映システム定義〕[1]

データ連動システム[1]、[2]

データ連動システムの運用手順[1]

データ連動システムの組み合わせ[1]

データ連動システムの形態の種類[1]

データ連動システムの形態の設計[1]

データ連動システムの構築手順[1]

データ連動システムのソフトウェア構成[1]

データ連動システムの用語[1]

データ連動システムの利点[1]

データ連動できるシステム[1]

データ連動できるデータベース[1]

データ連動で使える表[1]

データ連動について[1]

データ連動の仕組み[1]

データ連動用連絡ファイル[1]、[2]、[3]、[4]、[5]

データ連動用連絡ファイルの運用方法[1]

データ連動を適用できる業務システム[1]

デッドロック〔用語解説〕[1]

テンプレート[1]、[2]

と

同一形式の表にデータ連動するパターン[1]、[2]

同期イベント[1]

同期管理プロセス[1]

同期点処理[1]

同期点〔用語解説〕[1]

同期反映グループ[1]

同期反映グループ名〔hdsstateコマンドの文法〕[1]

統計ログファイル〔用語解説〕[1]

同時開始[1]、[2]、[3]、[4]

同時停止[1]、[2]

トランザクション管理情報バッファ[1]

トランザクション単位反映イベント[1]

トランザクション単位反映イベントコード〔反映環境定義〕[1]

トランザクション単位反映再起動イベント[1]

トランザクション単位反映再起動イベントコード〔反映環境定義〕[1]

トランザクション単位反映方式[1]、[2]

トランザクションの決着[1]

トランザクションブランチ情報[1]

トランザクション〔用語解説〕[1]

トリガが定義されている表のデータ連動[1]

トリガ〔用語解説〕[1]

な

ナル値〔用語解説〕[1]

に

二重化制御ファイル[1]、[2]、[3]、[4]

二重化定義〔定義の文法〕[1]、[2]

二重化定義ファイル〔抽出側Datareplicatorで使うファイルの作成〕[1]

二重化定義ファイル〔抽出側Datareplicatorで使うファイルの設定〕[1]

二重化定義ファイル〔抽出側Datareplicatorのディスク資源の一覧〕[1]

二重化定義ファイル〔反映側Datareplicatorで使うファイルの作成〕[1]

二重化定義ファイル〔反映側Datareplicatorで使うファイルの設定〕[1]

二重化定義ファイル〔反映側Datareplicatorのディスク資源の一覧〕[1]

二重化ファイルの状態表示〔コマンドの文法〕[1]、[2]

日本語漢字コード[1]

認可識別子〔抽出定義〕[1]

認可識別子〔反映定義〕[1]、[2]

の

ノードマスタプロセス起動サービス[1]

ノード〔用語解説〕[1]

は

バージョンアップ[1]

パスワード[1]

パスワード〔反映システム定義〕[1]

バックエンドサーバごとの定義[1]

バックエンドサーバ〔用語解説〕[1]

ハッシュ分割方式[1]、[2]

バッファの設計[1]、[2]

反映[1]

反映SQLプロセス[1]

反映UOCプロセス[1]

反映エラー情報ファイル[1]、[2]、[3]

反映エラー情報ファイルサイズ〔反映システム定義〕[1]

反映側Datareplicator[1]

反映側Datareplicator識別子[1]

反映側Datareplicator識別子〔反映システム定義〕[1]

反映側Datareplicatorで使うファイルの運用[1]

反映側Datareplicatorでの/etc/servicesの設定例[1]

反映側Datareplicatorでの文字コードの変換[1]

反映側Datareplicatorと反映側HiRDBとの対応[1]

反映側Datareplicatorの環境変数〔UNIX〕[1]

反映側Datareplicatorの環境変数〔Windows〕[1]

反映側Datareplicatorの起動〔コマンドの文法〕[1]

反映側Datareplicatorの起動と終了[1]

反映側Datareplicatorの強制終了〔コマンドの文法〕[1]

反映側Datareplicatorの共用リソースの削除〔コマンドの文法〕[1]

反映側Datareplicatorの終了〔コマンドの文法〕[1]

反映側Datareplicatorの障害時の対処[1]

反映側Datareplicatorの状態変更〔コマンドの文法〕[1]

反映側Datareplicatorのステータス情報の取得〔コマンドの文法〕[1]

反映側Datareplicatorの設計[1]

反映側Datareplicatorの通信環境の設定例[1]

反映側Datareplicatorの定義の一覧[1]

反映側Datareplicatorの定義のテンプレート[1]

反映側Datareplicatorの定義の例[1]

反映側Datareplicatorのディレクトリ構成〔UNIX〕[1]

反映側Datareplicatorのディレクトリ構成〔Windows〕[1]

反映側Datareplicatorの反映処理[1]

反映側DB[1]

反映側HiRDB[1]

反映側システム[1]

反映側システムでエラーが発生したときの対処[1]

反映側システムで表単位反映方式で反映処理する場合の反映抑止方法[1]

反映側システムとの通信で使うサービス名[1]

反映側システムとの通信で使うホスト名[1]

反映側障害情報の取得〔コマンドの文法〕[1]

反映環境定義〔定義の文法〕[1]

反映環境定義の例[1]、[2]

反映環境定義ファイル[1]、[2]、[3]、[4]

反映環境定義ファイルの運用方法[1]

反映環境定義ファイル名〔反映システム定義〕[1]

反映グループ[1]

反映グループ定義[1]

反映グループ定義による反映グループ分け[1]

反映グループ名〔反映定義〕[1]

反映コマンドプロセス[1]

反映サービス[1]

反映時エラーのスキップ[1]

反映システム定義〔定義の文法〕[1]

反映システム定義の例[1]、[2]

反映システム定義ファイル[1]、[2]、[3]、[4]

反映システム定義ファイルの運用方法[1]

反映障害による未送信情報の取得[1]

反映情報キューファイル[1]、[2]、[3]

反映情報キューファイルサイズ〔反映環境定義〕[1]

反映情報キューファイル〔データ連動の仕組み〕[1]、[2]、[3]

反映情報キューファイルの運用方法[1]

反映情報キューファイル〔反映処理で使うファイル〕[1]

反映情報キューファイル〔反映処理の概要〕[1]

反映情報キューファイル名〔反映環境定義〕[1]

反映情報編集UOC[1]、[2]

反映情報編集UOCで使う関数の文法[1]

反映情報編集UOCの作成手順（UNIX）[1]

反映情報編集UOCの作成手順（Windows）[1]

反映情報編集UOCのサンプル[1]

反映情報編集UOCのヘッダファイルの一覧[1]

反映情報編集UOCを作成するときの注意[1]

反映処理[1]、[2]

反映処理コミット間隔〔反映環境定義〕[1]

反映処理数リセットイベント[1]

反映処理数リセットイベントコード〔反映環境定義〕[1]

反映処理停止イベントコード〔反映環境定義〕[1]

反映処理で使うファイル[1]

反映処理に関する監査証跡を取得しない場合の注意[1]

反映処理のCOMMIT発行間隔の設計[1]

反映処理のDISCONNECT発行間隔の設計[1]

反映処理の運用[1]

反映処理の開始方式の設計[1]

反映処理のコミット間隔の変更〔hdsrfctlコマンドの文法〕[1]

反映処理の再開始〔hdsrfctlコマンドの文法〕[1]

反映処理の制御〔コマンドの文法〕[1]

反映処理の単位[1]

反映処理の停止〔hdsrfctlコマンドの文法〕[1]

反映処理の停止方式の設計[1]

反映処理の同期点処理[1]

反映処理のプロセス構成[1]

反映処理の方式[1]

反映処理の方式の設計[1]

反映処理方式の切り替えの設計[1]

反映ステータスファイル[1]、[2]、[3]、[4]

反映ステータスファイルサイズ〔反映環境定義〕[1]

反映ステータスファイル名〔反映環境定義〕[1]

反映制御ブロック名[1]

反映対象表の作成[1]

反映対象表の作成方法[1]

反映対象表の条件[1]

反映滞留時間[1]

反映通信マスタプロセス[1]

反映定義[1]

反映定義サーバプロセス[1]

反映定義〔定義の文法〕[1]

反映定義ファイル[1]、[2]、[3]、[4]

反映定義ファイルの運用方法[1]

反映定義ファイル名〔反映環境定義〕[1]

反映定義を省略したときに仮定される値[1]

反映データブロック名[1]

反映トランザクション[1]

反映トランザクション同期機能[1]

反映トランザクション同期機能を使用している場合の構成変更[1]

反映トレースファイル[1]、[2]、[3]、[4]

反映表定義[1]

反映プロセス[1]

反映プロセスの反映情報キューファイル読み込み間隔〔反映環境定義〕[1]

反映プロセスの反映情報キューファイル読み込み間隔〔反映システム定義〕[1]

反映方式の変更〔hdsrfctlコマンドの文法〕[1]

反映方法の設計[1]

反映マスタステータスファイル[1]、[2]、[3]、[4]

反映マスタステータスファイルの運用方法〔反映側Datareplicator〕[1]

反映マスタプロセス[1]

反映抑止対象リストファイル[1]

反映抑止によるスキップ[1]

ひ

ビュー表〔用語解説〕[1]

表[1]

表識別子〔抽出定義〕[1]

表識別子〔反映定義〕[1]、[2]

表単位反映イベント[1]

表単位反映イベントコード〔反映環境定義〕[1]

表単位反映再起動イベント[1]

表単位反映再起動イベントコード〔反映環境定義〕[1]

表単位反映方式[1]、[2]

表単位分割方式[1]、[2]

ふ

ファイル構成〔抽出側Datareplicator〕[1]

ファイル構成〔反映側Datareplicator〕[1]

ファイル転送プログラム[1]

ファイル独自の形式の定義の規則[1]

ファイルの二重化[1]

ファイルの二重化運用時のファイル障害への対処〔抽出側Datareplicator〕[1]

ファイルの二重化を使うときの運用[1]

フィールド[1]、[2]

フィールド名称〔更新情報定義〕[1]

フィールド名称〔反映定義〕[1]、[2]

複数システム間でのデータ連動システムの注意[1]

複数の抽出対象表を反映側で一つにまとめ，一つの表に反映[1]

不整合が発生した場合の初期化手順[1]

部分初期開始[1]、[2]

プラグイン〔用語解説〕[1]

フレキシブルハッシュ分割〔用語解説〕[1]

プロセス〔用語解説〕[1]

フロントエンドサーバ〔用語解説〕[1]

分割キーインデクス〔用語解説〕[1]

へ

別形式の表にデータ連動するパターン[1]、[2]

ヘッダファイルの一覧[1]、[2]、[3]

ほ

ポート番号[1]、[2]

ポート番号〔用語解説〕[1]

ホスト名[1]、[2]、[3]

ホスト名の登録〔Windows〕[1]

ホスト〔用語解説〕[1]

ボリューム〔用語解説〕[1]

ま

マージ表の作成[1]

マッピングキー[1]、[2]

マッピングキーの対応の設計[1]

マルチFES機能[1]

マルチFES機能に対応した反映方式[1]

マルチFES機能を使う場合の反映グループ定義の例[1]

マルチFES機能を使う場合の反映処理の方式の設計[1]

マルチHiRDB〔用語解説〕[1]

み

三つ以上のシステムの間で双方向更新をするデータ連動システム[1]

未反映情報ファイル[1]、[2]、[3]、[4]

未反映情報ファイルサイズ〔反映環境定義〕[1]

未反映情報ファイルの運用方法[1]

未反映情報ファイル名（セカンダリ）〔反映環境定義〕[1]

未反映情報ファイル名（プライマリ）〔反映環境定義〕[1]

め

メインフレーム側DB[1]、[2]

メインフレーム側DBからHiRDBへデータ連動する場合の設計[1]

メインフレーム側DBからHiRDBへデータ連動する場合のソフトウェア構成[1]

メインフレーム側DBからHiRDBへのデータ連動[1]

メインフレーム側DBと反映側Datareplicatorとの対応[1]

メッセージ出力の抑止〔抽出側Datareplicator〕[1]

メッセージ出力の抑止〔反映側Datareplicator〕[1]

メッセージの一覧[1]

メッセージの概要[1]

メッセージの記述形式[1]

メッセージの出力形式[1]

メッセージの出力先[1]

メモリ資源の設計[1]、[2]

も

文字コードの種類[1]

文字コードの対応の設計[1]

文字コードの変換[1]

文字コード変換用マッピングテーブルの編集〔コマンドの文法〕[1]

戻り値[1]

ゆ

ユーザLOB用RDエリア〔用語解説〕[1]

ユーザオウンコーディング[1]、[2]、[3]

ユーザオウンコーディングの障害時の対処〔抽出側Datareplicator〕[1]

ユーザオウンコーディングの障害時の対処〔反映側Datareplicator〕[1]

ユーザオウンコーディングを使った更新情報の加工[1]

ユーザオウンコーディングを使ってデータ連動するパターン[1]、[2]

ユーザ権限の確認〔UNIX〕[1]

ユーザ権限の確認〔Windows〕[1]

ユティリティ実行時の注意[1]

ユニット識別子〔pdlsコマンドの文法〕[1]

ユニット制御情報定義〔HiRDBの定義〕[1]

よ

要因コード一覧[1]

用語解説[1]

横分割〔用語解説〕[1]

予約語[1]

ら

ラージファイルの運用[1]

り

リソースの設計〔抽出側Datareplicator〕[1]

リソースの設計〔反映側Datareplicator〕[1]

リソースの設計〔反映側HiRDB〕[1]

リバランスユティリティ[1]

リレーショナル型[1]

リレーショナル型データベース[1]

る

ループバック[1]

ループバックの抑止[1]

れ

レコード[1]

レコード型[1]

レコード実現値[1]

列[1]

列データ編集UOC[1]、[2]

列データ編集UOC関数識別子〔反映定義〕[1]

列データ編集UOCで使う関数の文法[1]

列データ編集UOCで使うヘッダファイルの一覧[1]

列データ編集UOCの作成手順（UNIX）[1]

列データ編集UOCの作成手順（Windows）[1]

列データ編集UOCのサンプル[1]

列データ編集UOCを作成するときの注意[1]

列名〔抽出定義〕[1]

レプリケーション機能[1]

レプリケーション機能〔用語解説〕[1]

連結演算による更新データの連動[1]

連動回復用バックアップファイル[1]

連動回復用バックアップファイル〔用語解説〕[1]

連動系切り替え[1]

連動パターン[1]

連動パターンの設計[1]

ろ

ログ関係のファイルのステータスの変更〔コマンドの文法〕[1]

わ

割り当てファイル種別〔抽出環境定義〕[1]

割り当てファイル種別〔反映環境定義〕[1]