ノンストップデータベース　HiRDB Version 10 システム導入・設計ガイド（UNIX(R)用）

解説・手引・操作書

3020-6-552-90

前書き

対象製品

●適用OS：AIX V7.2，AIX 7.3

P-1M62-35A1 HiRDB Server Version 10 10-09

P-1M62-1BA1 HiRDB/Run Time Version 10 10-09

P-1M62-1CA1 HiRDB/Developer's Kit Version 10 10-09

P-1M62-1DA1 HiRDB/Run Time Version 10(64) 10-09

P-1M62-1EA1 HiRDB/Developer's Kit Version 10(64) 10-09

P-F1M62-11A13 HiRDB Staticizer Option Version 10 10-00

P-F1M62-11A15 HiRDB Non Recover Front End Server Version 10 10-00

P-F1M62-11A16 HiRDB Advanced High Availability Version 10 10-00

P-F1M62-11A18 HiRDB Disaster Recovery Light Edition Version 10 10-00

P-F1M62-11A1A HiRDB Accelerator Version 10 10-00

●適用OS：Red Hat Enterprise Linux 8 (64-bit x86_64)，Red Hat Enterprise Linux 9 (64-bit x86_64)

P-8462-35A1 HiRDB Server Version 10 10-09

P-8462-1DA1 HiRDB/Run Time Version 10(64) 10-09

P-8462-1EA1 HiRDB/Developer's Kit Version 10(64) 10-09

P-F8462-11A13 HiRDB Staticizer Option Version 10 10-00

P-F8462-11A15 HiRDB Non Recover Front End Server Version 10 10-00

P-F8462-11A16 HiRDB Advanced High Availability Version 10 10-00

P-F8462-11A18 HiRDB Disaster Recovery Light Edition Version 10 10-00

P-F8462-11A1A HiRDB Accelerator Version 10 10-00

●適用OS：Red Hat Enterprise Linux 8 (64-bit x86_64)，Red Hat Enterprise Linux 9 (64-bit x86_64)

P-8362-1BA1 HiRDB/Run Time Version 10 10-09

P-8362-1CA1 HiRDB/Developer's Kit Version 10 10-09

P-8362-3CA1 HiRDB Developer's Suite Version 10 10-09

これらのプログラムプロダクトのほかにもこのマニュアルをご利用になれる場合があります。詳細は「リリースノート」でご確認ください。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

発行

2025年1月　3020-6-552-90

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2018, 2025, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容(3020-6-552-90)　HiRDB Version 10 10-09

追加・変更内容

変更個所

ODBCドライバで発生したエラーの情報をODBCエラーログファイルへ出力する機能をサポートしました。

これによって，エラー発生時のトラブルシュートが容易になります。

1.3.2(2)

データベースの内容を複製した参照専用のデータベースを構築できるようにしました。

これによって，アプリケーション側で更新用DBと参照用DB（リードレプリカ）を使い分け，負荷分散及びシステム全体のスループット向上につながります。

1.3.2(7)

pdvrupコマンド実行時のデータディクショナリ用RDエリアに必要な空きセグメント数の計算式を変更しました。

表1-3，表1-4

HiRDB用Tableauコネクタを使用することで，TableauからHiRDBに接続できるようにしました。

これによって，HiRDBに格納されているデータをTableauで分析及び可視化できます。

6.5.1

HiRDB/シングルサーバの，共用メモリが使用するメモリ所要量の見積り式を変更しました。

14.1.1

HiRDB/シングルサーバの，シングルサーバが使用するメモリ所要量の計算式と変数を変更しました。

14.1.2，表14-2

HiRDB/シングルサーバの，シングルサーバが使用する共用メモリの計算式と変数を変更しました。

14.1.3

HiRDB/パラレルサーバの，共用メモリが使用するメモリ所要量の見積り式を変更しました。

14.2.1

HiRDB/パラレルサーバの，各ユニットが使用するメモリ所要量の計算式と変数を変更しました。

14.2.2，表14-7

HiRDB/パラレルサーバの，各ユニットが使用する共用メモリの計算式と変数を変更しました。

14.2.3

HiRDB/シングルサーバの，メッセージキュー及びセマフォ所要量の見積もりの計算式を変更しました。

19.3.1

HiRDB/パラレルサーバの，メッセージキュー及びセマフォ所要量の見積もりの計算式を変更しました。

19.3.2(1)，

19.3.2(2)

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

変更内容(3020-6-552-80)　HiRDB Version 10 10-08

追加・変更内容

デッドロック検知時に，デッドロックSQL情報ファイルにユーザ識別子ごとのSQLオブジェクト情報を出力できるようにしました。

これによって，デッドロック情報ファイルとデッドロックSQL情報ファイルに出力されるユーザ識別子を対応づけて，デッドロック発生要因のSQL文を確認できます。

クライアントとサーバ間のネットワーク上で送受信するデータを暗号化する機能をサポートしました。

これによって，パケットスニファリングなどで悪意のあるユーザが不正にデータを参照することを防止できます。

一つのグローバルバッファを複数に分割する機能をサポートしました。

これによって，一つの大きなグローバルバッファを定義してもグローバルバッファの競合を減らすことができ，グローバルバッファの設計を容易にできます。

HiRDB/シングルサーバのシングルサーバが使用する共用メモリの計算式を変更しました。

HiRDB/シングルサーバのグローバルバッファが使用する共用メモリの計算式を変更しました。

HiRDB/パラレルサーバのディクショナリサーバが使用する共用メモリの計算式を変更しました。

HiRDB/パラレルサーバのバックエンドサーバが使用する共用メモリの計算式を変更しました。

HiRDB/パラレルサーバの各サーバが使用する共用メモリの計算式で使用する変数を変更しました。

HiRDB/パラレルサーバのグローバルバッファが使用する共用メモリの計算式を変更しました。

HiRDB/シングルサーバの一つのサーバマシン内で使用するメッセージキュー及びセマフォ所要量の計算式を変更しました。

HiRDB/パラレルサーバの一つのサーバマシン内で使用するメッセージキュー及びセマフォ所要量の計算式を変更しました。

変更内容(3020-6-552-70)　HiRDB Version 10 10-07

追加・変更内容

1バックエンドサーバ当たりの最大起動プロセス数（pd_max_bes_process），及びユニット内の最大同時起動サーバプロセス数（pd_max_server_process）の上限値を拡大しました。これによって，構成の設計の自由度を高めることができます。

クライアント−サーバ間の接続で新たな接続方式をサポートしました。これによって，クライアント側ファイアウォールでポート開放が不要となるほか，NAPTが設定されたネットワーク環境で接続できるようになります。

統計解析ユティリティ（pdstedit）で使用するファイルの容量の見積もり式を変更しました。

HiRDBの適用OSに次のOSを追加しました。

AIX V7.3

Red Hat Enterprise Linux 9

変更内容(3020-6-552-60)　HiRDB Version 10 10-06

追加・変更内容

データベース暗号化機能の暗号化表および暗号化列を使用しているHiRDBをバージョンアップする際の注意事項を追加しました。

HiRDB/パラレルサーバの各ユニットが使用するメモリ所要量の計算式と変数の値を変更しました。

通常のデータディクショナリ用RDエリアの容量の見積もり式を変更しました。

監査証跡ファイル用のHiRDBファイルシステムの容量の見積もり式を変更しました。

統計解析ユティリティ（pdstedit）で使用するファイルの容量の見積もり式を変更しました。

Linuxのオペレーティングシステムパラメタの見積もり式を変更しました。

HP-UXに関する説明を削除しました。

はじめに

このマニュアルは，プログラムプロダクト　ノンストップデータベース　HiRDB Version 10のシステムの構築方法，データベースの作成方法及びシステムとデータベースの設計方法について説明したものです。なお，ここに記載されていない前提情報については，マニュアル「HiRDB Version 10 解説」を参照してください。

対象読者

HiRDB Version 10（以降，HiRDBと表記します）を使ってリレーショナルデータベースシステムを構築／運用する方々を対象にしています。

このマニュアルは次に示す知識があることを前提に説明しています。

UNIX，又はLinuxのシステム管理の基礎的な知識

SQLの基礎的な知識

また，このマニュアルは，マニュアル「HiRDB Version 10 解説」を前提としていますので，あらかじめお読みいただくことをお勧めします。

図中で使用している記号

このマニュアルの図中で使用している記号を次のように定義します。

1　HiRDBのシステム構築の概要

この章では，HiRDBのシステム構築手順，HiRDBのファイル構成及びバージョンアップ手順について説明します。

1.1　オペランド省略時動作の概要

HiRDBでは，HiRDBのバージョン，リビジョンごとにHiRDBシステム定義のオペランド，ユティリティのオプション，及びSQLのオプションの省略値を見直して変更しています。省略値の変更に伴い，バージョン09-50以降，オペランド省略時動作として，推奨値を仮定する推奨モードと，特定のバージョンの省略値を仮定する互換モードを提供しています。通常は，より安全なシステムを構築するために，指定が必要なオペランド数を大幅に削減した推奨モードの適用を検討してください。

09-50より前のバージョンからバージョンアップを行う場合は，省略値変更によるメリット及びデメリットについて，「HiRDBシステム定義のオペランド省略値の確認」，及び「そのほかの省略値の確認」で確認してください。確認の結果，旧バージョンとの互換性を重視する場合は，旧バージョンと同等の省略値になる互換モードを適用してください。ただし，この場合はすべてのオペランドが旧バージョンの省略値となりますので，各オペランドに推奨値を指定することを検討してください。

修正版HiRDBへの入れ替えを行う場合は，既に適用しているオペランド省略時動作を適用してください。

オペランド省略時動作は，HiRDBのセットアップで選択できます。また，pdsetenvコマンドで変更できます。

1.2　システム構築手順

ここでは，HiRDBを新規導入するときのシステム構築手順について説明します。

1.2.1　HiRDBを新規導入するときのシステム構築手順

HiRDBを新規導入するときのシステム構築手順を次の図に示します。

図1‒1　HiRDBを新規導入するときのシステム構築手順

注※1

手順については，「インストール」を参照してください。

注※2

HiRDBの環境設定は次に示す方法で実施します。

コマンドを使用する方法

環境設定方法

概要

コマンドを使用する方法

HiRDBのコマンドを使用してHiRDBの環境設定を行います。

コマンドを使用する方法については，「コマンドによる環境設定」を参照してください。

注※3

手順については，「データベースの作成」を参照してください。

なお，HiRDBを24時間連続稼働するときにお勧めする運用方法，及び注意事項について，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」で説明しています。必要に応じて参照してください。

1.2.2　HiRDBの環境設定の概要

HiRDB管理者は，コマンドを使用してHiRDBの環境設定をしてください。コマンドを使用してHiRDBの環境設定を行う方法については，「コマンドによる環境設定」を参照してください。なお，本番用のシステムを構築する前に簡易導入をお試しください。サンプルファイルを使ってテスト用のシステムでHiRDBの構築手順を一通り実行しておけば，本番用のシステムをより適切に構築できます。

1.2.3　ほかの製品と連携する場合の環境設定

ほかの製品と連携する場合の環境設定を次に示します。

(1)　レプリケーション機能を使用する場合

レプリケーション機能を使用するには，HiRDB Datareplicator，HiRDB Dataextractorが必要になります。レプリケーション機能の環境設定方法については，「レプリケーション機能との連携」を参照してください。

(2)　OLTPと連携する場合

OLTPと連携する場合の環境設定方法については，「OLTPとの連携」を参照してください。

(3)　系切り替え機能を使用する場合

系切り替え機能を使用する場合は，クラスタソフトウェアが必要になります。クラスタソフトウェアはプラットフォームごとに異なります。クラスタソフトウェア，及び系切り替え機能の環境設定方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(4)　インナレプリカ機能を使用する場合

インナレプリカ機能を使用するには，HiRDB Staticizer Optionが必要になります。環境設定方法については，「インナレプリカ機能との連携」を参照してください。

(5)　リアルタイムSANレプリケーションを使用する場合（ディザスタリカバリ）

ログ同期方式のリアルタイムSANレプリケーションを使用するにはHiRDB Disaster Recovery Light Editionが必要になります。

リアルタイムSANレプリケーションについては，マニュアル「HiRDB ディザスタリカバリシステム 構築・運用ガイド」を参照してください。

1.3　HiRDBのディレクトリ及びファイル構成

1.3.1　最初に作成するファイル

(1)　HiRDB管理者が作成するディレクトリ及びファイル

HiRDB管理者が作成するディレクトリ及びファイル構成を次の表に示します。

表1‒1　HiRDB管理者が作成するディレクトリ及びファイル構成

ファイル又はディレクトリ名

説明

$PDDIR/conf/pdsys

システム共通定義を格納するファイル

$PDDIR/conf/pdutsys

ユニット制御情報定義を格納するファイル

$PDDIR/conf/pdsvrc

サーバ共通定義を格納するファイル

$PDDIR/conf/サーバ名

各サーバ定義を格納するファイル

$PDDIR/conf/pduapenv

UAP環境定義を格納するディレクトリ

$PDDIR/conf/chgconf

システム構成変更用定義ファイルを格納するディレクトリ

任意※

通信情報ファイルを格納するディレクトリ

注※

pd_ipc_file_dirオペランドでディレクトリのパス名を指定します。

(2)　HiRDBが作成するディレクトリ及びファイル

HiRDBが作成するディレクトリ及びファイル構成を次の表に示します。

表1‒2　HiRDBが作成するディレクトリ及びファイル構成

ファイル又はディレクトリ名

説明

$PDDIR/bin

HiRDBのコマンド及びユティリティを格納するディレクトリ

$PDDIR/lib

HiRDBの共用ライブラリ，及びメッセージテキストファイルを格納するディレクトリ

$PDDIR/lib/sysconf

HiRDBシステム定義の定義解析用ファイルを格納するディレクトリ

$PDDIR/lib/sysdef

$PD DIR/lib/sysdef_r

$PDDIR/lib/sysdef_v94

$PDDIR/lib/servers

HiRDBサーバの実行ファイル及びライブラリを格納するディレクトリ

$PDDIR/lib/save

pdmemsvコマンドでライブラリを共用化した場合に内容を保存しておくディレクトリ

$PDDIR/lib/chinese

EUC中国語漢字コードパーサライブラリを格納するディレクトリ

$PDDIR/lib/chinese-gb18030

中国語漢字コードパーサライブラリを格納するディレクトリ

$PDDIR/lib/lang-c

単一バイト文字コードパーサライブラリを格納するディレクトリ

$PDDIR/lib/sjis

シフトJIS漢字コードパーサライブラリを格納するディレクトリ

$PDDIR/lib/ujis

EUC日本語漢字コードパーサライブラリを格納するディレクトリ

$PDDIR/lib/utf-8

Unicode（UTF-8）パーサライブラリを格納するディレクトリ

$PDDIR/lib/utf-8_ivs

Unicode（IVS対応UTF-8）パーサライブラリを格納するディレクトリ

$PDDIR/client/lib

HiRDBクライアントのライブラリを格納するディレクトリ

$PDDIR/client/xds/lib

バージョン09-50より前のHiRDBとの互換のためのディレクトリ

$PDDIR/client/utl

HiRDBクライアントのコマンド及びユティリティを格納するディレクトリ

$PDDIR/include

UAPを作成するときに使用するヘッダ情報を格納するディレクトリ

$PDDIR/spool

HiRDBの作業ファイルを格納するディレクトリ

$PDDIR/spool/save※１

退避コアファイル，及びサーバプロセス異常終了情報ファイルを格納するディレクトリ

$PDDIR/spool/pdshmdump※１

共用メモリダンプファイルを格納するディレクトリ

$PDDIR/spool/pdlckinf※１

デッドロック・タイムアウト情報ファイル，排他資源管理テーブル情報ファイル，及びデッドロックSQL情報ファイルを格納するディレクトリ

$PDDIR/spool/pdsysdump※１

システム共通の簡易ダンプファイルを格納するディレクトリ

$PDDIR/spool/pdsdsdump※１

シングルサーバ用の簡易ダンプファイルを格納するディレクトリ

$PDDIR/spool/pdfesdump※１

フロントエンドサーバ用の簡易ダンプファイルを格納するディレクトリ

$PDDIR/spool/pddicdump※１

ディクショナリサーバ用の簡易ダンプファイルを格納するディレクトリ

$PDDIR/spool/pdbesdump※１

バックエンドサーバ用の簡易ダンプファイルを格納するディレクトリ

$PDDIR/spool/pdstj1，pdstj2

統計ログファイル

$PDDIR/spool/pdlog1，pdlog2

メッセージログファイル

$PDDIR/spool/pdjnlinf

システムログ情報出力ファイルを格納するディレクトリ

$PDDIR/spool/pdjnlinf/errinf

システムログエラー情報出力ファイルを格納するディレクトリ

$PDDIR/spool/scdqid1，scdqid2

HiRDB内部のスケジュールキュー情報を格納するファイル

$PDDIR/spool/oslmqid

メッセージキューのIDを格納するファイル

$PDDIR/spool/oslsmid

セマフォのIDを格納するファイル

$PDDIR/spool/pdprcsts

prcステータスファイル

$PDDIR/spool/.pdatmode

開始・終了用ステータスファイル

$PDDIR/spool/.pdipcid

セマフォのIDを管理するファイル

$PDDIR/spool/.pdommenv

共用メモリの情報を格納するファイル

$PDDIR/spool/cmdlog/cmdlog1，cmdlog2

実行したコマンドの履歴ファイル

$PDDIR/spool/cmdlog/cmdlogr1，cmdlogr2

リモートシェル／セキュアシェルの実行情報を格納するファイル

$PDDIR/spool/errlog/errlog1，errlog2

HiRDBの内部稼働履歴ファイル

$PDDIR/spool/olkfifs

スレッドロック用パイプファイルを格納するディレクトリ※７

$PDDIR/spool/olkrsfs

スレッドサスペンド／リジューム用パイプファイルを格納するディレクトリ※８

$PDDIR/spool/oslcntl

パイプファイル数管理ファイル

$PDDIR/spool/cnctusrinf

正常停止又は計画停止コマンド実行時にHiRDBに接続しているユーザがいた場合，接続ユーザ情報を格納するファイル

$PDDIR/spool/cnctusrdtl

正常停止又は計画停止コマンド実行時にHiRDBに接続しているユーザがいた場合，pdls -d act，pdls -d prc，pdls -d trnのコマンド実行結果を格納するファイル

$PDDIR/spool/pdsqldump※１

アクセスパス情報ファイルを格納するディレクトリ

$PDDIR/spool/pdtrninf

リアルタイムSANレプリケーション使用時のトランザクション情報ファイル出力ディレクトリ

$PDDIR/spool/pdprf

PRFトレースファイル出力ディレクトリ

$PDDIR/spool/pdeeinf

バージョン09-50より前のHiRDBとの互換のためのディレクトリ

$PDDIR/spool/pduaperr

SQLエラーレポートファイルディレクトリ

$PDDIR/spool/pdcwwrn

SQL実行時間警告情報ファイルディレクトリ

$PDDIR/spool/utlrpt

処理性能情報ファイル出力ディレクトリ

任意※２

RPCトレースファイル

/dev/HiRDB/pth/※３

通信情報ファイルを格納するディレクトリ

$PDDIR/tmp※４

HiRDB内部用ワークディレクトリ

$PDDIR/tmp/pdommenv

共用メモリの情報を格納するファイル

$PDDIR/tmp/home/HiRDBが管理する識別子のディレクトリ

カレントワーキングディレクトリ

$PDDIR/conf

HiRDBシステム定義ファイルを格納するディレクトリ

$PDDIR/conf/backconf

システム構成変更コマンド実行時の，変更前のHiRDBシステム定義を格納するディレクトリ

$PDDIR/conf/Inittab

/etc/inittab退避ディレクトリ

$PDDIR/.dbenv

HiRDBデータベース環境情報ファイルを格納するディレクトリ

$PDCLTPATH/pdsql1.trc，pdsql2.trc※５

UAPが実行したSQLのトレース情報を格納するファイル

$PDCLTPATH/pderr1.trc，pderr2.trc※５

UAPとサーバ間の通信エラー情報を格納するファイル

$PDDIR/plugin

HiRDBプラグイン運用ディレクトリを統括するディレクトリ

$PDDIR/plugin/.sys

HiRDB内部用ワークディレクトリ

$PDDIR/plugin/lib

プラグインライブラリを格納するディレクトリ

$PDDIR/plugin/プラグイン名称

プラグイン運用ディレクトリ

$PDDIR/plugin/プラグイン名称/.sys

HiRDB内部用ワークディレクトリ

$PDDIR/plugin/プラグイン名称/bin

プラグイン専用コマンドを格納するディレクトリ

$PDDIR/plugin/プラグイン名称/etc

各プラグイン共通に必要なファイルを格納するディレクトリ

$PDDIR/plugin/プラグイン名称/conf

プラグイン用コンフィグレーションファイルを格納するディレクトリ

$PDDIR/jre※６

Java実行環境

$PDDIR/renew

修正版HiRDBの入れ替え用ディレクトリ

$PDDIR/renew_bak

修正版HiRDBに入れ替えるときの，稼働中のHiRDBのバックアップ用ディレクトリ

$PDDIR/.pdlogprgid

syslogのプログラムIDを管理するファイル

●Linux（Linux 6以前）の場合

　/etc/init.d/

　/etc/rc0.d/

　/etc/rc1.d/

　/etc/rc2.d/

　/etc/rc3.d/

　/etc/rc5.d/

　/etc/rc6.d/

●Linux（Linux 7以降）の場合

なし

OS起動時，又はOSシャットダウン時に動作するスクリプトファイルを格納するディレクトリ

ファイル名：

●Linux（Linux 6以前）の場合

　HiRDB/シングルサーバはHiRDB_S，K09HiRDB_S，又はS91HiRDB_S

　HiRDB/パラレルサーバはHiRDB_P，K09HiRDB_P，又はS91HiRDB_P

$PDDIR/pdistup

簡易セットアップツールを格納するディレクトリ

$PDDIR/spool/tmp

作業用一時ファイル格納ディレクトリ

$PDDIR/spool/pdcmdact1，pdcmdact2

コマンド実行権限変更機能適用時に，コマンド実行権限の変更操作とコマンド実行操作の内容を記録するファイル

注※１

このディレクトリは，HiRDBがトラブルシュート情報を出力するディレクトリで，容量が増え続ける可能性があります。そのため，定期的に削除する必要があります。pdcspoolコマンドで定期的に削除してください。

なお，次のオペランドでトラブルシュート情報を定期的に削除する設定ができます。オペランドの詳細は，マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

pd_spool_cleanup_interval

pd_spool_cleanup_interval_level

pd_spool_cleanup

pd_spool_cleanup_level

注※２

pd_rpc_trace_nameオペランドでファイル名を指定します。

注※３

サーバマシン中のすべてのHiRDBサーバを停止した状態の場合，このディレクトリ下のファイルを削除できます。

なお，pdsetupコマンドに-Iオプションを指定した場合には作成されません。

注※４

HiRDBが内部的に使用するディレクトリです。このディレクトリ下にディレクトリ及びファイルを作成しないでください。また，HiRDBがファイルを作成するディレクトリにこのディレクトリを指定しないでください（例えば，pd_rpc_trace_nameオペランドなど）。このディレクトリはユニットを開始するときに毎回削除及び新規作成されます。

注※５

このファイルは，PDCLTPATHで指定したディレクトリに二つ出力されます。PDCLTPATHの指定がない場合，UAPを起動したときのカレントディレクトリ（OpenTP1から起動されるUAPの場合，$DCDIR/tmp/home/サーバ名xxのディレクトリ）下に出力されます。

作成されるファイル名は，X/Openに従ったAPI（TX_関数）の使用の有無によって異なります。TX_関数の使用時に作成されるファイル名は次のようになります。

pdsqlxxxxx-1.trc，pdsqlxxxxx-2.trc

pderrxxxxx-1.trc，pderrxxxxx-2.trc

（凡例）xxxxx：UAP実行時のプロセスID

ファイル名がプロセスIDになるため，UAP実行時のサーバプロセス数分のファイルが出力される可能性があるので注意が必要です。

注※６

バージョン07-03より前の場合は作成されます。バージョン07-03以降の場合は，JREが同梱されないため，作成されません。

注※７

このディレクトリ下には，pd_max_server_processオペランドの値×2＋100個のパイプファイルが作成されます。

注※８

このディレクトリ下に作成されるパイプファイルの個数の概算式を次に示します。

HiRDB/シングルサーバの場合

pd_max_server_processの値＋127＋pd_max_usersの値×4

HiRDB/パラレルサーバの場合

pd_max_server_processの値＋127＋a

a：次の計算式の値になります。

フロントエンドサーバの場合：pd_max_usersの値×2

ディクショナリサーバの場合：pd_max_dic_processの値×35

バックエンドサーバの場合：pd_max_bes_processの値×35

ユニット内にあるサーバの分を計算して合計してください。

1.3.2　単調増加ファイル

HiRDBを使用すると単調増加するファイルを情報の種別ごとに示します。

なお，*は任意の英数字です。また，ファイル名又はディレクトリ名には，標準のパス名を記載しています。システムによっては異なる場合があります。

また，サポートバージョンとは，サポートを開始したバージョンを示します。例えば，サポートバージョンが初期の場合は，全バージョンでサポートしていることになります。

表中の凡例を次に示します。

○：オプションなどで最大サイズを制限できます。

×：最大サイズを制限できません。

S：HiRDB/シングルサーバ

P：HiRDB/パラレルサーバ

DK：HiRDB/Developer's Kit

RT：HiRDB/Run Time

(1)　簡易ダンプ

項番

ファイル名又はディレクトリ名

説明

ファイルサイズの概算値

ファイル数

最大サイズの制限可否

出力される製品種別

サポートバージョン

1

$PDDIR/spool/pdfesdump/*

フロントエンドサーバ用の簡易ダンプファイルです。pdfesプロセスセグメンテーション障害，又はアボート時に生成されます。

自動で削除する場合：

次のオペランドを指定します。

pd_spool_cleanup_interval

pd_spool_cleanup_interval_level

pd_spool_cleanup

pd_spool_cleanup_level

手動で削除する場合：

pdcspoolコマンドを実行します。

なお，$PDDIR下が容量不足となった場合はユニットダウンします。

数MB（不定）

ディレクトリ：

$PDDIR/spool/pdfesdump，pdfesdump1，pdfesdump2でディレクトリ3世代のループ

ファイル：

ディレクトリ下に無制限

×

P

初期

2

$PDDIR/spool/pddicdump/*

ディクショナリサーバ用の簡易ダンプファイルです。pddicプロセスセグメンテーション障害，アボート，ディクショナリ用RDエリア閉塞時に生成されます。

自動で削除する場合：

次のオペランドを指定します。

pd_spool_cleanup_interval

pd_spool_cleanup_interval_level

pd_spool_cleanup

pd_spool_cleanup_level

手動で削除する場合：

pdcspoolコマンドを実行します。

なお，$PDDIR下が容量不足となった場合はユニットダウンします。

数MB（不定）

ディレクトリ：

$PDDIR/spool/pddicdump，pddicdump1，pddicdump2でディレクトリ3世代のループ

ファイル：

ディレクトリ下に無制限

×

P

初期

3

$PDDIR/spool/pdbesdump/*

バックエンドサーバ用の簡易ダンプファイルです。pdbesプロセスセグメンテーション障害，アボート，ユーザ用RDエリア閉塞時に生成されます。

自動で削除する場合：

次のオペランドを指定します。

pd_spool_cleanup_interval

pd_spool_cleanup_interval_level

pd_spool_cleanup

pd_spool_cleanup_level

手動で削除する場合：

pdcspoolコマンドを実行します。

なお，$PDDIR下が容量不足となった場合はユニットダウンします。

数MB（不定）

ディレクトリ：

$PDDIR/spool/pdbesdump，pdbesdump1，pdbesdump2でディレクトリ3世代のループ

ファイル：

ディレクトリ下に無制限

×

P

初期

4

$PDDIR/spool/pdsdsdump/*

シングルサーバ用の簡易ダンプファイルです。pdsdsプロセスセグメンテーション障害，アボート，ユーザ用RDエリア閉塞時に生成されます。

自動で削除する場合：

次のオペランドを指定します。

pd_spool_cleanup_interval

pd_spool_cleanup_interval_level

pd_spool_cleanup

pd_spool_cleanup_level

手動で削除する場合：

pdcspoolコマンドを実行します。

なお，$PDDIR下が容量不足となった場合はユニットダウンします。

数MB（不定）

ディレクトリ：

$PDDIR/spool/pdsdsdump，pdsdsdump1，pdsdsdump2でディレクトリ3世代のループ

ファイル：

ディレクトリ下に無制限

×

S

初期

5

$PDDIR/spool/pdsysdump/*

システム共通の簡易ダンプファイルです。HiRDBシステムを制御するプロセスの異常終了時に生成されます。

自動で削除する場合：

次のオペランドを指定します。

pd_spool_cleanup_interval

pd_spool_cleanup_interval_level

pd_spool_cleanup

pd_spool_cleanup_level

手動で削除する場合：

pdcspoolコマンドを実行します。

なお，$PDDIR下が容量不足となった場合はユニットダウンします。

数〜数十MB（不定）

ディレクトリ：

$PDDIR/spool/pdsysdump，pdsysdump1，pdsysdump2でディレクトリ3世代のループ

ファイル：

ディレクトリ下に無制限

×

S，P

初期

(2)　エラー情報

項番

ファイル名又はディレクトリ名

説明

ファイルサイズの概算値

ファイル数

最大サイズの制限可否

出力される製品種別

サポートバージョン

1

$PDDIR/spool/pdlckinf/*出力日時

デッドロック・タイムアウト情報ファイルです。排他制御エラー発生時に生成されます。

自動で削除する場合：

次のオペランドを指定します。

pd_spool_cleanup_interval

pd_spool_cleanup_interval_level

pd_spool_cleanup

pd_spool_cleanup_level

手動で削除する場合：

pdcspoolコマンドを実行します。

なお，$PDDIR下が容量不足となった場合はユニットダウンします。

数KB

無制限

×

S，P

初期

2

$PDDIR/spool/pdlckinf/出力日時.mem

排他資源管理テーブル情報ファイルです。排他資源管理テーブル不足発生時に生成されます。

自動で削除する場合：

次のオペランドを指定します。

pd_spool_cleanup_interval

pd_spool_cleanup_interval_level

pd_spool_cleanup

pd_spool_cleanup_level

手動で削除する場合：

pdcspoolコマンドを実行します。

なお，$PDDIR下が容量不足となった場合はユニットダウンします。

数KB

無制限

×

S，P

初期

3

$PDDIR/spool/pdlckinf/出力日時_サーバ名_トランザクション識別子_スレッドID.sql

デッドロックSQL情報ファイルです。デッドロック発生時に生成されます。

自動で削除する場合：

次のオペランドを指定します。

pd_spool_cleanup_interval

pd_spool_cleanup_interval_level

pd_spool_cleanup

pd_spool_cleanup_level

手動で削除する場合：

pdcspoolコマンドを実行します。

なお，$PDDIR下が容量不足となった場合はユニットダウンします。

数〜数十KB

無制限

×

S，P

10-08

4

$PDDIR/spool/pdtrninf/*

トランザクション情報ファイルです。リアルタイムSANレプリケーション使用時に生成されます。

自動で削除する場合：

次のオペランドを指定します。

pd_spool_cleanup_interval

pd_spool_cleanup_interval_level

pd_spool_cleanup

pd_spool_cleanup_level

手動で削除する場合：

pdcspoolコマンドを実行します。

なお，$PDDIR下が容量不足となった場合はユニットダウンします。

数MB

無制限

×

S，P

07-01

5

$PDDIR/spool/pdjnlinf/*

システムログファイルの空き容量監視機能のシステムログファイルの状態情報ファイルです。システムログファイルの空き容量が警告値未満になったときに1ファイル生成されます。

自動で削除する場合：

次のオペランドを指定します。

pd_spool_cleanup_interval

pd_spool_cleanup_interval_level

pd_spool_cleanup

pd_spool_cleanup_level

手動で削除する場合：

pdcspoolコマンドを実行します。

なお，$PDDIR下が容量不足となった場合はユニットダウンします。

2729〜3521バイト程度

サーバごとに1ファイル

×

S，P

07-00

6

$PDDIR/spool/pdjnlinf/errinf/*

システムログエラー情報出力ファイルです。リラン時，システムログ読み込みエラー時に生成されます。

自動で削除する場合：

次のオペランドを指定します。

pd_spool_cleanup_interval

pd_spool_cleanup_interval_level

pd_spool_cleanup

pd_spool_cleanup_level

手動で削除する場合：

pdcspoolコマンドを実行します。又はpdstartコマンド実行時（オプションなし，-iオプション指定時，又はdbdestroyオプション指定時）にも削除されます。

なお，$PDDIR下が容量不足となった場合はユニットダウンします。

最大値はpd_log_max_data_sizeオペランドの指定値

ログ世代数分（有限個）

×

S，P

初期

7

/tmp/pdskipsql_サーバ名_プロセスID

pdorendコマンド実行時の追い付き反映SQLスキップ情報ファイルです。pdorendコマンド実行時の追い付き反映処理でSQLスキップ対象エラーが発生したときに生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

（（400＋（（1500×マッピングキー構成列数）×2）[＋50＋（Σ（50＋↑（更新要素数※1÷9）↑×80）]※2）×スキップしたSQL件数）×1.2

pdorendコマンドの対象RDエリアが存在するサーバ数（コマンドのプロセスIDごと，かつサーバ単位）

×

S，P

07-01

8

$PDCLTPATH/pderr1.trc, pderr2.trc

クライアントエラー情報ファイルです。UAP実行時に生成されます。OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

クライアント環境変数PDUAPERLOGで指定（省略値は4096バイト）

2ファイルをラップで使用

○

S，P，DK，RT

初期

9

$PDCLTPATH/pderrxxxxx-1.trc, pderrxxxxx-2.trc

（xxxxx：UAP実行時のプロセスID）

クライアントエラー情報ファイルです

（X/Openに従ったAPI（TX_関数）を使用した場合）。UAP実行時に生成されます。OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

クライアント環境変数PDUAPERLOGで指定（省略値は4096バイト）

UAPのプロセスIDごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

○

S，P，DK，RT

07-01

10

$PDCLTPATH/pdodberr1.trc , pdodberr2.trc

ODBCエラーログファイル

ODBCドライバ内で特定のエラーを検知した場合に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

クライアント環境変数PDODBERRTRCSIZEで指定（省略値は65535バイト）

2ファイルを作成し，ラップで使用

〇

S，P，DK，+RT

10-09

注※1

更新要素数の詳細を次に示します。

・UPDATE SET（要素指定）：更新対象の要素数

・UPDATE ADD：1

・UPDATE DELETE：削除対象の要素数

注※2

制御文にmvcelmwarn=ignoreを指定し，かつ繰返し列が存在する場合に[]内の値を加算します。

Σ：繰返し列数分を加算します。

(3)　チューニング情報

項番

ファイル名又はディレクトリ名

説明

ファイルサイズの概算値

ファイル数

最大サイズの制限可否

出力される製品種別

サポートバージョン

1

$PDDIR/spool/pdsqldump/*

アクセスパス情報ファイルです。クライアント環境変数PDVWOPTMODEに1以上を指定している場合，SQL文実行時（前処理ごと）に生成されます。

自動で削除する場合：

次のオペランドを指定します。

pd_spool_cleanup_interval

pd_spool_cleanup_interval_level

pd_spool_cleanup

pd_spool_cleanup_level

手動で削除する場合：

pdcspoolコマンドを実行します。

なお，$PDDIR下が容量不足となった場合はユニットダウンします。

（数KB〜数百KB）×トランザクション内SQL数

トランザクションごと

×

S，P

04-03

(4)　トラブルシュート情報

項番

ファイル名又はディレクトリ名

説明

ファイルサイズの概算値

ファイル数

最大サイズの制限可否

出力される製品種別

サポートバージョン

1

$PDDIR/spool/save/abcode.*

サーバプロセス異常終了情報（アボートコードなど）です。サーバプロセスの異常終了時に生成されます。

自動で削除する場合：

次のオペランドを指定します。

pd_spool_cleanup_interval

pd_spool_cleanup_interval_level

pd_spool_cleanup

pd_spool_cleanup_level

手動で削除する場合：

pdcspoolコマンドを実行します。

なお，$PDDIR下が容量不足となった場合はユニットダウンします。

32ビットモードの場合：40バイト

64ビットモードの場合：72バイト

無制限

×

S，P

初期

2

$PDDIR/spool/save/*

サーバプロセス異常終了情報（コアファイル）です。サーバプロセスの異常終了時に生成されます。

自動で削除する場合：

次のオペランドを指定します。

pd_spool_cleanup_interval

pd_spool_cleanup_interval_level

pd_spool_cleanup

pd_spool_cleanup_level

手動で削除する場合：

pdcspoolコマンドを実行します。

なお，$PDDIR下が容量不足となった場合はユニットダウンします。

数MB〜数十MB

注　次の場合は，アタッチしていた共用メモリダンプもcoreに含まれるため，数GBになることがあります。

AIX，かつHiRDBのバージョンが09-50より前でCORE_NOSHM環境変数を指定していない場合

Linuxのバージョンが5.2より前で，かつHiRDBのバージョンが08-04より前の場合

ダウンしたサーバ名[1-3]でファイル3世代のループ

（サーバ名が不明な場合，サーバ名が数字となる場合があります）

×

S，P

初期

3

$PDDIR/spool/save/*.cancel

サーバプロセス異常終了情報（コアファイル）です。pdcancel -dコマンドによるサーバプロセス強制終了時，又はpd_client_waittime_over_abortオペランドにYを指定し，PDCWAITTIMEオーバに伴うサーバプロセスのキャンセル時に生成されます。

自動で削除する場合：

次のオペランドを指定します。

pd_spool_cleanup_interval

pd_spool_cleanup_interval_level

pd_spool_cleanup

pd_spool_cleanup_level

手動で削除する場合：

pdcspoolコマンドを実行します。

なお，$PDDIR下が容量不足となった場合はユニットダウンします。

数MB〜数十MB

注　次の場合は，アタッチしていた共用メモリダンプもcoreに含まれるため，数GBになることがあります。

AIX，かつHiRDBのバージョンが09-50より前でCORE_NOSHM環境変数を指定していない場合

Linuxのバージョンが5.2より前で，かつHiRDBのバージョンが08-04より前の場合

キャンセルしたプロセス数分

×

S，P

04-02

4

$PDDIR/spool/save/*.deb

サーバプロセス異常終了情報です。サーバプロセスの異常終了時に生成されます。

自動で削除する場合：

次のオペランドを指定します。

pd_spool_cleanup_interval

pd_spool_cleanup_interval_level

pd_spool_cleanup

pd_spool_cleanup_level

手動で削除する場合：

pdcspoolコマンドを実行します。

なお，$PDDIR下が容量不足となった場合はユニットダウンします。

数MB〜十数MB

ダウンしたサーバ名[1-3].debでファイル3世代のループ

（サーバ名が不明な場合，サーバ名が数字となる場合があります）

×

S，P

初期

5

$PDDIR/spool/save/*.ext.deb

サーバプロセス異常終了情報です。サーバプロセスの異常終了時に生成され，バックトレースを出力します。

自動で削除する場合：

次のオペランドを指定します。

pd_spool_cleanup_interval

pd_spool_cleanup_interval_level

pd_spool_cleanup

pd_spool_cleanup_level

手動で削除する場合：

pdcspoolコマンドを実行します。

なお，$PDDIR下が容量不足となった場合はユニットダウンします。

数十KB

ダウンしたサーバ名[1-3].debでファイル3世代のループ※1

（サーバ名が不明な場合，サーバ名が数字となる場合があります）

×

S，P

09-03

6

$PDDIR/spool/save/コマンド名*.txt

pdload，pdrorg，pdreclaim，pdpgbfonコマンドのトラブルシュート情報です。コマンドのタイムアウト時に生成されます。

自動で削除する場合：

次のオペランドを指定します。

pd_spool_cleanup_interval

pd_spool_cleanup_interval_level

pd_spool_cleanup

pd_spool_cleanup_level

手動で削除する場合：

pdcspoolコマンドを実行します。

なお，$PDDIR下が容量不足となった場合はユニットダウンします。

数KB〜数十KB（そのときに実行していたHiRDBのプロセス数や，排他待ち資源数によって変化します）

コマンドのプロセスIDごとに1ファイル

×

S，P

06-02

7

$PDDIR/spool/save/*.cwaitover

サーバプロセスの異常終了情報です。pd_client_waittime_over_abortオペランドにYを指定している場合，サーバプロセス異常終了時に生成されます。

自動で削除する場合：

次のオペランドを指定します。

pd_spool_cleanup_interval

pd_spool_cleanup_interval_level

pd_spool_cleanup

pd_spool_cleanup_level

手動で削除する場合：

pdcspoolコマンドを実行します。

なお，$PDDIR下が容量不足となった場合はユニットダウンします。

数MB〜十数MB

無制限

×

S，P

04-05

8

$PDDIR/spool/save/*.shmdump

共用メモリダンプファイルです。pd_client_waittime_over_abortオペランドにYを指定している場合，HiRDBを起動してから，初回のPDCWAITTIMEオーバに伴うサーバプロセス異常終了時に生成されます。

自動で削除する場合：

次のオペランドを指定します。

pd_spool_cleanup_interval

pd_spool_cleanup_interval_level

pd_spool_cleanup

pd_spool_cleanup_level

手動で削除する場合：

pdcspoolコマンドを実行します。

なお，$PDDIR下が容量不足となった場合はユニットダウンします。

数百MB〜数GB（pdls -d memコマンドで共用メモリを使用するプロセスの属性が"MANAGER"と表示された共用メモリセグメントのサイズとほぼ同じです）

HiRDBを起動してから初回のPDCWAITTIMEオーバに伴うサーバプロセス異常終了時に１個生成します。※²

×

S，P

04-05

9

$PDDIR/spool/pdshmdump/*

共用メモリダンプファイルです。サーバプロセス異常終了時，ユニット異常終了時に生成されます。

自動で削除する場合：

次のオペランドを指定します。

pd_spool_cleanup_interval

pd_spool_cleanup_interval_level

pd_spool_cleanup

pd_spool_cleanup_level

手動で削除する場合：

pdcspoolコマンドを実行します。

なお，$PDDIR下が容量不足となった場合はユニットダウンします。

数百MB〜数GB（pdls -d memコマンドで共用メモリを使用するプロセスの属性が"MANAGER"と表示された共用メモリセグメントのサイズとほぼ同じです）

shmdumpとshmdump.oldのファイル2世代でループ

×

S，P

初期

10

$PDDIR/spool/pdshmdump/*.ucb.*

共用メモリダンプファイルです。サーバプロセス異常終了時に生成されます。

自動で削除する場合：

次のオペランドを指定します。

pd_spool_cleanup_interval

pd_spool_cleanup_interval_level

pd_spool_cleanup

pd_spool_cleanup_level

手動で削除する場合：

pdcspoolコマンドを実行します。

なお，$PDDIR下が容量不足となった場合はユニットダウンします。

数KB

無制限

×

S，P

初期

11

$PDDIR/spool/pdshmdump/*.rmb.*

共用メモリダンプファイルです。サーバプロセス異常終了時に生成されます。

自動で削除する場合：

次のオペランドを指定します。

pd_spool_cleanup_interval

pd_spool_cleanup_interval_level

pd_spool_cleanup

pd_spool_cleanup_level

手動で削除する場合：

pdcspoolコマンドを実行します。

なお，$PDDIR下が容量不足となった場合はユニットダウンします。

数KB

無制限

×

S，P

初期

注※1

pdcancel -dコマンドでプロセスを強制終了した場合，又はpd_client_waittime_over_abortオペランドにYを指定し，PDCWAITTIMEオーバに伴うサーバプロセスの異常終了が発生した場合，次のファイルがキャンセルしたプロセス数分生成されます。

$PDDIR/spool/save/サーバ名.プロセスID.cancel.ext.deb

注※2

pd_clt_waittime_over_dump_levelオペランドにshm_fesonlyを指定した場合，クライアントが接続したFESユニットで共用メモリダンプが生成されます。

(5)　通信用スペシャルファイル

項番

ファイル名又はディレクトリ名

説明

ファイルサイズの概算値

ファイル数

最大サイズの制限可否

出力される製品種別

サポートバージョン

1

/dev/HiRDB/pth/*※

通信用スペシャルファイルです。HiRDB開始時，HiRDBサーバ起動時，コマンド実行時，UAP接続時に生成されます。

HiRDBサーバプロセスが正常終了すると自動で削除されます。

手動で削除する場合は，OSのrmコマンドで削除します（サーバマシンのすべてのHiRDBサーバを停止した状態で削除できます）。

なお，$PDDIR下が容量不足となった場合，ユニットが起動できません。

0

最大196605

×

S，P

初期

注※

通信情報ファイルディレクトリ変更機能を適用時（10-04以降）には，pd_ipc_file_dirオペランドに指定されたディレクトリに作成されます。

(6)　インデクス作成用一時ファイル

項番

ファイル名又はディレクトリ名

説明

ファイルサイズの概算値

ファイル数

最大サイズの制限可否

出力される製品種別

サポートバージョン

1

pd_plugin_ixmk_dir指定ディレクトリ/インデクス名称.RDエリア名称

（pd_plugin_ixmk_dirにディレクトリを指定した場合）

プラグインインデクスのインデクス情報ファイルです。SQL文実行時に生成されます。

プラグインインデクスの一括作成が正常終了したとき，プラグインインデクスの再作成を実行したときに，自動で削除されます。

手動で削除する場合はOSのrmコマンドなどを実行します。

マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「プラグインインデクスの遅延一括作成」の「注意事項」を参照してください。

プラグイン数×インデクス格納RDエリア数（更新の発生したRDエリア数）

×

S，P

05-06

(7)　運用コマンド作業用一時ファイル

項番

ファイル名又はディレクトリ名

説明

ファイルサイズの概算値

ファイル数

最大サイズの制限可否

出力される製品種別

サポートバージョン

1

$PDDIR/tmp/CMr*

運用コマンド一時ファイルです。運用コマンド実行時に生成されます。

運用コマンド実行終了時に自動的に削除されます。

MAX（1024バイト×グローバルバッファ数，512バイト×RDエリア数）

コマンドのプロセスIDごとに1ファイル

○

S，P

初期

2

$PDDIR/tmp/CMs*

運用コマンド一時ファイルです。運用コマンド実行時に生成されます。

運用コマンド実行終了時に自動的に削除されます。

128バイト×RDエリア数

コマンドのプロセスIDごとに1ファイル

○

S，P

初期

3

$PDDIR/tmp/CMb*

pdbuflsコマンドの差分情報ファイルです。pdbuflsコマンド（-k sts指定，又はオプション指定なし）実行時に生成されます。

HiRDB開始時に自動で削除されます。手動で削除する場合は，pdbuflsコマンドを実行していないときにOSのrmコマンドなどを実行します。

16バイト＋124バイト×グローバルバッファ数

コマンドのプロセスIDごとに1ファイル

○

S，P

初期

4

$PDDIR/tmp/pdcmd*

運用コマンド結果ファイルです。運用コマンド実行時に生成されます。運用コマンド実行終了時に自動的に削除されます。

なお，このファイルはHiRDB/パラレルサーバでディクショナリサーバとシステムマネジャが別ノードの場合にだけ使用されます。

MAX（1024バイト×グローバルバッファ数，512バイト×RDエリア数）

コマンドのプロセスIDごとに1ファイル

○

P

初期

5

/tmp/pddefrev.exp.*（pd_tmp_directoryオペランドは無効です）

pddefrevコマンド作業用一時ファイルです。pddefrevコマンド実行開始時に生成されます。

pddefrevコマンド実行終了時に自動的に削除されます。手動で削除する場合は，OSのrmコマンドなどを実行します。

搬出対象の資源数×70バイト

コマンドのプロセスIDごとに1ファイル

×

S，P

04-01

6

$PDDIR/spool/tmp/*

運用コマンド一時ファイルです。運用コマンド実行時に生成されます。運用コマンド実行終了時に自動的に削除されます。

最大1024バイト

コマンドのプロセスIDごとに1ファイル

×

S，P

09-04

7

$PDDIR/tmp/CMp*

pdchpathfコマンド作業用一時ファイルです。pdchpathfコマンド実行時に作成されます。

pdchpathfコマンド実行終了時に自動的に削除されます。手動で削除する場合は，OSのrmコマンドなどを実行します。

制御文に指定したarea数×524＋制御文に指定したHiRDBファイルシステム領域内のHiRDBファイル数×72＋330

pdchpathfの制御文数＋1

×

S，P

09-65

8

$TMPDIR/PDRRP*，

/tmp/PDRRP*，pd_tmp_directoryオペランド指定値/PDRRP*，

pd_read_replica_workdir指定値/PDRRP*

pdrrprefコマンド作業用一時ファイルです。pdrrprefコマンド実行時に生成されます。

pdrrprefコマンド実行終了時に自動的に削除されます。手動で削除する場合は，OSのrmコマンドなどを実行します。

最大：すべてのファイルの合計がpdrrprefコマンドに指定したアンロードログファイルと同サイズ

最大：pd_max_users指定値＋1

○

S

10-09

(8)　ユティリティ結果ファイル

項番

ファイル名又はディレクトリ名

説明

ファイルサイズの概算値

ファイル数

最大サイズの制限可否

出力される製品種別

サポートバージョン

1

$TMPDIR/pdcp1*，/tmp/pdcp1*，-pオプション指定ディレクトリ/pdcp1*（08-02以降でpd_tmp_directoryオペランド指定時はpd_tmp_directoryディレクトリ下）

pdcopy結果ファイルです。pdcopy実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

3500バイト×RDエリア数

pdcopyの-pオプションなしの場合に毎回異なるファイル名で1ファイル

○

S，P

初期

2

$TMPDIR/pdrs1*，/tmp/pdrs1*，-wオプション指定ディレクトリ/pdrs1*（08-02以降でpd_tmp_directoryオペランド指定時はpd_tmp_directoryディレクトリ下）

pdrstr結果一時ファイルです（ログ指定回復時のロールバックログ格納一時ファイル）。pdrstr実行時に生成されます。

ロールバック完了時に自動で削除されます。手動で削除する場合は，OSのrmコマンドなどを実行します。

ロールバックログ量に依存します。

pdrstrの対象RDエリアが属するサーバ数

×

S，P

初期

3

$TMPDIR/pdrs2*，/tmp/pdrs2*，-pオプション指定ディレクトリ/pdrs2*（08-02以降でpd_tmp_directoryオペランド指定時はpd_tmp_directoryディレクトリ下）

pdrstr結果ファイルです。pdrstr実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

3500バイト×RDエリア数

pdrstrの-pオプションなしの場合に毎回異なるファイル名で1ファイル

○

S，P

初期

4

$TMPDIR/pdrs4，/tmp/pdrs4（08-02以降でpd_tmp_directoryオペランド指定時はpd_tmp_directoryディレクトリ下）

pdrstr結果一時ファイルです（メッセージをコンソールに出力するための一時ファイル）。pdrstr実行時に生成されます。

pdrstr実行終了時に自動で削除されます。手動で削除する場合は，OSのrmコマンドなどを実行します。

256バイト

1（コマンド実行ノードだけ）

○

S，P

初期

5

/tmp/REPORT*（バージョン08-02以降でpd_tmp_directoryオペランド指定時はpd_tmp_directoryディレクトリ下）

pdrbal処理結果ファイルです。pdrbal実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

「リバランスユティリティ（pdrbal）実行時のファイルの容量」を参照してください。

report制御文指定なしの場合に毎回異なるファイル名で1ファイル

×

S，P

06-00

6

/tmp/CONSTCK-REPORT-*（08-02以降でpd_tmp_directoryオペランド指定時はpd_tmp_directoryディレクトリ下）

pdconstck処理結果ファイルです。pdconstck実行開始時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

「整合性チェックユティリティ（pdconstck）実行時のファイルの容量」を参照してください。

コマンドのプロセスIDごとに1ファイル

×

S，P

07-03

(9)　ユティリティ作業用一時ファイル

項番

ファイル名又はディレクトリ名

説明

ファイルサイズの概算値

ファイル数

最大サイズの制限可否

出力される製品種別

サポートバージョン

1

$TMPDIR/pdcp3*，/tmp/pdcp3*（08-02以降でpd_tmp_directoryオペランド指定時はpd_tmp_directoryディレクトリ下）

pdcopy結果一時ファイル（メッセージをコンソールに出力するための一時ファイル）です。pdcopy実行時に生成されます。

pdcopy実行終了時に自動的に削除されます。手動で削除する場合は，OSのrmコマンドなどを実行します。

256バイト

1（コマンド実行ノードだけ）

○

S，P

初期

2

$TMPDIR/pdcp4*，/tmp/pdcp4*（08-02以降でpd_tmp_directoryオペランド指定時はpd_tmp_directoryディレクトリ下）

pdcopy結果一時ファイル（メッセージ格納一時ファイル）です。pdcopy実行開始時に生成されます。

pdcopy実行終了時に自動的に削除されます。手動で削除する場合は，OSのrmコマンドなどを実行します。

256バイト×pdcopy対象RDエリア数

pdcopyの対象RDエリアが属するサーバ数＋2

○

S，P

初期

3

$TMPDIR/pdrs5*，/tmp/pdrs5*（08-02以降でpd_tmp_directoryオペランド指定時はpd_tmp_directoryディレクトリ下）

pdrstr結果一時ファイル（メッセージ格納一時ファイル）です。pdrstr実行開始時に生成されます。

pdrstr実行終了時に自動的に削除されます。手動で削除する場合は，OSのrmコマンドなどを実行します。

256バイト×pdrstr対象RDエリア数

対象RDエリアが属するサーバ数＋2

ただし，対象サーバ数が2以上，又は回復対象ユニット以外に存在するログを入力する場合には，さらに+1。

○

S，P

初期

4

/tmp/ERROR*（08-02以降でpd_tmp_directoryオペランド指定時はpd_tmp_directoryディレクトリ下）

pdload入力データ格納情報の結果ファイル（エラー情報ファイル）です。pdload実行時に生成されます。OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

「データベース作成ユティリティ（pdload）実行時のファイルの容量」を参照してください。

source文でerrorオペランドを指定しない場合，毎回異なるファイル名で1ファイル

×

S，P

初期

5

/usr/tmp/*，/var/tmp/*，/tmp/*（08-02以降でpd_tmp_directoryオペランド指定時はpd_tmp_directoryディレクトリ下）

pdloadエラー情報ファイル作成用一時ファイルです。pdload実行時に生成されます。OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

なお，このファイルはHiRDB/パラレルサーバの場合だけ使用されます。

「データベース作成ユティリティ（pdload）実行時のファイルの容量」を参照してください。

データロード対象表格納サーバ数

×

S，P

初期

6

/tmp/LOBMID*（08-02以降でpd_tmp_directoryオペランド指定時はpd_tmp_directoryディレクトリ下）

pdload BLOB列ロード用ワークファイルです。pdload実行開始時に生成されます。OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

「データベース作成ユティリティ（pdload）実行時のファイルの容量」を参照してください。

オプション-kにd以外を指定し，lobmid文を省略してBLOB列を持つ表にデータロードする場合に，毎回異なるファイル名で1ファイル

×

S，P

03-00

7

/tmp/INDEX*，idxwork制御文指定ディレクトリ/INDEX*（08-02以降でpd_tmp_directoryオペランド指定時はpd_tmp_directoryディレクトリ下）

pdload，pdrorg，pdrbalのインデクス情報ファイルです。pdload，pdrorg，pdrbal実行時に生成されます。

インデクスロード完了時に自動的に削除されます。手動で削除する場合は，OSのrmコマンドなどを実行します。

次の箇所を参照してください。

「データベース作成ユティリティ（pdload）実行時のファイルの容量」

「データベース再編成ユティリティ（pdrorg）実行時のファイルの容量」

「リバランスユティリティ（pdrbal）実行時のファイルの容量」

インデクス一括作成モード選択時，毎回異なるファイル名でインデクス数×インデクス格納RDエリア数分

×

S，P

初期

8

/tmp/rs*，sort制御文指定ディレクトリ/rs*（08-02以降でpd_tmp_directoryオペランド指定時はpd_tmp_directoryディレクトリ下）

pdload，pdrorg，pdrbalのソート用ワークファイルです。pdload，pdrorg，pdrbal実行時に生成されます。

インデクスロード完了時，又はプロセス終了時に自動的に削除されます。手動で削除する場合は，OSのrmコマンドなどを実行します。

次の箇所を参照してください。

「データベース作成ユティリティ（pdload）実行時のファイルの容量」

「データベース再編成ユティリティ（pdrorg）実行時のファイルの容量」

「リバランスユティリティ（pdrbal）実行時のファイルの容量」

インデクス一括作成モード選択時，毎回異なるファイル名でインデクス格納サーバ数分

×

S，P

初期

9

/tmp/*.dbst.data，/tmp/*.dbst.msg（08-02以降でpd_tmp_directoryオペランド指定時はpd_tmp_directoryディレクトリ下）

pddbstコマンド一時ファイルです。pddbst実行開始時に生成されます。

pddbst実行終了時に自動的に削除されます。手動で削除する場合は，OSのrmコマンドなどを実行します。

「データベース状態解析ユティリティ（pddbst）実行時のファイルの容量」を参照してください。

コマンドのプロセスIDごとにそれぞれ1ファイル

×

S，P

初期

10

/tmp/*.syi，*.syo，*.uai，*.uao，*.sqi，*.sqo，*.pci，*.pco，*.soi，*.soo，*.doi，*.doo，*.bui，*.buo，*.fii，*.fio，*.dfi，*.dfo，*.ixi，*.ixo，*.isi，*.iso，*.cni，*.cno，*.qhi，*.qho，*.shi，*.sho，*.obi，*.obo，*.fsi，*.fso，*.hbi，*.hbo， -wオプション指定ディレクトリ/***（08-02以降でpd_tmp_directoryオペランド指定時はpd_tmp_directoryディレクトリ下）

pdsteditコマンド作業用一時ファイルです。pdstedit実行開始時に生成されます。

pdstedit実行終了時に自動的に削除されます。手動で削除する場合は，OSのrmコマンドなどを実行します。

「統計解析ユティリティ（pdstedit）実行時のファイルの容量」を参照してください。

コマンドのプロセスIDごと，かつ解析対象の情報ごとに1ファイル

×

S，P

初期

(10)　トレース情報

項番

ファイル名又はディレクトリ名

説明

ファイルサイズの概算値

ファイル数

最大サイズの制限可否

出力される製品種別

サポートバージョン

1

$PDCLTPATH/pdsql1.trc，pdsql2.trc

SQLトレース情報（クライアント環境変数PDSQLTRCFMTに1を指定した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

クライアント環境変数PDSQLTRACEで指定

2ファイルをラップで使用

○

S，P，DK，RT

初期

2

$PDCLTPATH/pdsqlxxxxx-1.trc，pdsqlxxxxx-2.trc

xxxxx：UAP実行時のプロセスID）

SQLトレース情報（X/Openに従ったAPI（TX_関数を使用，かつクライアント環境変数PDSQLTRCFMTに1を指定した場合）を使用した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

クライアント環境変数PDSQLTRACEで指定

UAPのプロセスIDごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

○

S，P，DK，RT

07-01

3

$PDCLTPATH/pdjsqlxxxxxxxx_ppppp_1.trc，pdjsqlxxxxxxxx_ppppp_2.trc

xxxxxxxx：接続したサーバ名

ppppp：クライアント側の受信ポート番号

SQLトレース情報（Type4 JDBCドライバを使用，かつクライアント環境変数PDSQLTRCFMTに1を指定した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

クライアント環境変数PDSQLTRACEで指定

接続したサーバ名とクライアント側の受信ポート番号ごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

○

S，P，DK，RT

08-00

4

$PDTRCPATH/pdjsqlxxxxxxxx_ppppp_1.trc，pdjsqlxxxxxxxx_ppppp_2.trc

xxxxxxxx：接続したサーバ名

ppppp：クライアント側の受信ポート番号

動的SQLトレース（クライアント環境変数PDSQLTRCFMTに1を指定，pdtrcmgrコマンドを使用，かつType4 JDBCドライバを使用した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

pdtrcmgr -sコマンドで指定

接続したサーバ名とクライアント側の受信ポート番号ごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

○

S，P，DK，RT

08-00

5

$PDJDBFILEDIR/pdexc1.trc，pdexc2.trc

Exceptionトレースログです。Type4 JDBCドライバ内で例外発生時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」の「Exceptionトレースログ」を参照してください。

2ファイルをラップで使用

○

S，P，DK，RT

08-00

6

ユーザ指定（DriverManagerクラスのsetLogWriterメソッド，DataSourceインタフェースのsetLogWriterメソッドで指定）

JDBCインタフェースメソッドトレースです。Type4 JDBCドライバ内で例外発生時，Connection.closeメソッド実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

↑180×n×m÷1024↑　キロバイト

n：接続時に指定するユーザプロパティのTRC_NOで指定（省略値は500）

m：接続から切断までの例外発生回数＋1

1ファイル

○

S，P，DK，RT

08-00

7

$PDTRCPATH/pdcHHMMSSmmm_XXX_1.trc，pdcHHMMSSmmm_XXX_2.trc

HHMMSSmmm：CONNECT時間

XXX：CONNECT通番

動的SQLトレース（pdtrcmgrコマンドを使用，かつクライアント環境変数PDSQLTRCFMTに1を指定した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

pdtrcmgr -sコマンドで指定

コネクトごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

○

S，P，DK，RT

06-00

8

$PDCLTPATH/pdrcnct1.trc，pdrcnct2.trc

再接続トレースです。自動再接続機能で自動的に接続したときに生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

クライアント環境変数PDRCTRACEで指定

2ファイルをラップで使用

○

S，P，DK，RT

07-01

9

ユーザ指定（pdorendコマンドの追い付き反映制御ファイルで指定）

pdorendコマンド実行時の追い付き反映SQLトレース情報ファイルです。

pdorendコマンド実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

追い付き反映制御ファイルで指定

pdorend反映プロセスごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

○

S，P

08-02

10

$PDJDBFILEDIR/pdjdataerr1.trc，pdjdataerr2.trc

不正電文トレースです。Type4 JDBCドライバ内で不正電文受信時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」の「不正電文トレース」を参照してください。

2ファイルをラップで使用

○

S，P，DK，RT

09-60

11

$PDCLTPATH/pdXXXXXXXXyyyyyyyyyy_1.trc，pdXXXXXXXXyyyyyyyyyy_2.trc

XXXXXXXX：接続したサーバ名

yyyyyyyyyy：サーバプロセスID

動的SQLトレース（pdclttrcコマンドを使用，かつクライアント環境変数PDSQLTRCFMTに1を指定した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

pdclttrcコマンドの-oで指定

コネクトごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

〇

S，P，DK，RT

07-01

12

$PDCLTPATH/pdjsqlxxxxxxxx_ppppp_1.trc，pdjsqlxxxxxxxx_ppppp_2.trc

xxxxxxxx：接続したサーバ名

ppppp：クライアント側の受信ポート番号

動的SQLトレース（pdclttrcコマンドを使用，Type4 JDBCドライバを使用，かつクライアント環境変数PDSQLTRCFMTに1を指定した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

pdclttrcコマンドの-oで指定

接続したサーバ名とクライアント側の受信ポート番号ごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

〇

S，P，DK，RT

08-00

13

$PDCLTPATH/pdjsql1.trc，pdjsql2.trc

SQLトレース情報（Type4 JDBCドライバを使用しサーバと接続できなかった場合，かつクライアント環境変数PDSQLTRCFMTに1を指定した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

クライアント環境変数PDSQLTRACEで指定

2ファイルをラップで使用

〇

S，P，DK，RT

08-00

14

$PDCLTPATH/pd2sql1.trc，pd2sql2.trc

SQLトレース情報（クライアント環境変数PDSQLTRCFMTに2を指定し，サーバと接続できなかった場合又はクライアント環境変数PDXATRCFILEMODEにLUMPを指定した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

クライアント環境変数PDSQLTRACEで指定

2ファイルをラップで使用

〇

S，P，DK，RT

09-50

15

$PDCLTPATH/pd2sqlHHMMSSfff_XXXXXXXX_YYYYYYYYYY_1.trc，pd2sqlHHMMSSfff_XXXXXXXX_YYYYYYYYYY_2.trc

HHMMSSfff：コネクト要求時間（HH：時，MM：分，SS：秒，fff：ミリ秒）

XXXXXXXX：接続したサーバ名

YYYYYYYYYY：コネクト通番

SQLトレース情報（クライアント環境変数PDSQLTRCFMTに2を指定した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

クライアント環境変数PDSQLTRACEで指定

コネクトごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

〇

S，P，DK，RT

09-50

16

$PDTRCPATH/pd2csqlHHMMSSfff_XXXXXXXX_YYYYYYYYYY_1.trc，

pd2csqlHHMMSSfff_XXXXXXXX_YYYYYYYYYY_2.trc

HHMMSSfff：コネクト要求時間（HH：時，MM：分，SS：秒，fff：ミリ秒）

XXXXXXXX：接続したサーバ名

YYYYYYYYYY：コネクト通番

動的SQLトレース（pdtrcmgrコマンドを使用，かつクライアント環境変数PDSQLTRCFMTに2を指定した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

pdtrcmgr -sコマンドで指定

コネクトごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

〇

S，P，DK，RT

09-50

17

$PDCLTPATH/pd2XXXXXXXXyyyyyyyyyy_1.trc，pd2XXXXXXXXyyyyyyyyyy_2.trc

XXXXXXXX：接続したサーバ名

yyyyyyyyyy：サーバプロセスID

動的SQLトレース（pdclttrcコマンドを使用，かつクライアント環境変数PDSQLTRCFMTに2を指定した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

pdclttrcコマンドの-oで指定

コネクトごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

〇

S，P，DK，RT

09-50

18

$PDCLTPATH/pd2jsql1.trc，pd2jsql2.trc

SQLトレース情報（Type4 JDBCドライバを使用しサーバと接続できなかった場合，かつクライアント環境変数PDSQLTRCFMTに2を指定した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

クライアント環境変数PDSQLTRACEで指定

2ファイルをラップで使用

〇

S，P，DK，RT

09-50

19

$PDCLTPATH/pd2jsqlHHMMSSfff_XXXXXXXX_YYYYYYYYYY_1.trc，pd2jsqlHHMMSSfff_XXXXXXXX_YYYYYYYYYY_2.trc

HHMMSSfff：コネクト要求時間（HH：時，MM：分，SS：秒，fff：ミリ秒

XXXXXXXX：接続したサーバ名

YYYYYYYYYY：コネクト通番

SQLトレース情報（Type4 JDBCドライバを使用，かつクライアント環境変数PDSQLTRCFMTに2を指定した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

クライアント環境変数PDSQLTRACEで指定

コネクトごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

〇

S，P，DK，RT

09-50

20

$PDTRCPATH/pd2jcsqlHHMMSSfff_XXXXXXXX_YYYYYYYYYY_1.trc，pd2jcsqlHHMMSSfff_XXXXXXXX_YYYYYYYYYY_2.trc

HHMMSSfff：コネクト要求時間（HH：時，MM：分，SS：秒，fff：ミリ秒）

XXXXXXXX：接続したサーバ名

YYYYYYYYYY：コネクト通番

動的SQLトレース（pdtrcmgrコマンドを使用，Type4 JDBCドライバを使用，かつクライアント環境変数PDSQLTRCFMTに2を指定した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

pdtrcmgr -sコマンドで指定

コネクトごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

〇

S，P，DK，RT

09-50

21

$PDCLTPATH/pd2jXXXXXXXXyyyyyyyyyy_1.trc，pd2jXXXXXXXXyyyyyyyyyy_2.trc

XXXXXXXX：接続したサーバ名

yyyyyyyyyy：サーバプロセスID

動的SQLトレース（pdclttrcコマンドを使用，Type4 JDBCドライバを使用，かつクライアント環境変数PDSQLTRCFMTに2を指定した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

pdclttrcコマンドの-oで指定

コネクトごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

〇

S，P，DK，RT

09-50

22

$PDCLTPATH/pdrcnct_ppppp_1.trc，pdrcnct_ppppp_2.trc

ppppp：クライアント側の受信ポート番号

再接続トレース（Type4 JDBCドライバを使用した場合）です。自動再接続機能で自動的に接続したときに生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

クライアント環境変数PDRCTRACEで指定

クライアント側の受信ポート番号ごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

〇

S，P，DK，RT

08-00

23

$PDWRTLNPATH/pdwrtln1.trc，pdwrtln2.trc

WRITE LINE文の値式の値を出力するファイルです。WRITE LINE文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

クライアント環境変数PDWRTLNFILSZで指定

2ファイルをラップで使用

〇

S，P，DK，RT

07-00

24

$PDWRTLNPATH/pdwrtlnxxxxx-1.trc，pdwrtlnxxxxx-2.trc

xxxxx：クライアントプロセスID

WRITE LINE文の値式の値を出力するファイル（X/Openに従ったAPI（TX_関数）を使用した場合）です。WRITE LINE文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

クライアント環境変数PDWRTLNFILSZで指定

クライアントプロセスごとに2ファイルを作成しラップで使用

〇

S，P，DK，RT

07-00

25

$PDWRTLNPATH/pdwrtlnXXXXXXXX_ppppp_1.trc，pdwrtlnXXXXXXXX_ppppp_2.trc

XXXXXXXX：接続したサーバ名

ppppp：クライアント側の受信ポート番号

WRITE LINE文の値式の値を出力するファイル（Type4 JDBCドライバを使用した場合）です。WRITE LINE文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

クライアント環境変数PDWRTLNFILSZで指定

接続したサーバ名とクライアント側の受信ポート番号ごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

〇

S，P，DK，RT

08-00

26

$PDCLTPATH/pdjsqlHHMMSSfff_XXXXXXXX_YYYYYYYYYY_1.trc，pdjsqlHHMMSSfff_XXXXXXXX_YYYYYYYYYY_2.trc

HHMMSSfff：コネクト要求時間（HH：時，MM：分，SS：秒，fff：ミリ秒

XXXXXXXX：接続したサーバ名

YYYYYYYYYY：コネクト通番

SQLトレース情報（Type4 JDBCドライバを使用，クライアント環境変数PDSQLTRCFMTに1を指定，かつクライアント環境変数PDCONTYPEにACTIVEを指定した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

クライアント環境変数PDSQLTRACEで指定

コネクトごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

〇

S，P，DK，RT

10-07

27

$PDTRCPATH/pdjsqlHHMMSSfff_XXXXXXXX_YYYYYYYYYY_1.trc，pdjsqlHHMMSSfff_XXXXXXXX_YYYYYYYYYY_2.trc

HHMMSSfff：コネクト要求時間（HH：時，MM：分，SS：秒，fff：ミリ秒）

XXXXXXXX：接続したサーバ名

YYYYYYYYYY：コネクト通番

動的SQLトレース（pdtrcmgrコマンドを使用，Type4 JDBCドライバを使用，クライアント環境変数PDSQLTRCFMTに1を指定，かつクライアント環境変数PDCONTYPEにACTIVEを指定した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

pdtrcmgr -sコマンドで指定

コネクトごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

〇

S，P，DK，RT

10-07

28

$PDCLTPATH/pdjsqlHHMMSSfff_XXXXXXXX_YYYYYYYYYY_1.trc，pdjsqlHHMMSSfff_XXXXXXXX_YYYYYYYYYY_2.trc

HHMMSSfff：コネクト要求時間（HH：時，MM：分，SS：秒，fff：ミリ秒）

XXXXXXXX：接続したサーバ名

YYYYYYYYYY：コネクト通番

動的SQLトレース（pdclttrcコマンドを使用，Type4 JDBCドライバを使用，クライアント環境変数PDSQLTRCFMTに1を指定，かつクライアント環境変数PDCONTYPEにACTIVEを指定した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

pdclttrcコマンドの-oで指定

コネクトごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

〇

S，P，DK，RT

10-07

29

$PDCLTPATH/pdrcnct_HHMMSSfff_XXXXXXXX_YYYYYYYYYY_1.trc，pdrcnct_HHMMSSfff_XXXXXXXX_YYYYYYYYYY_2.trc

HHMMSSfff：コネクト要求時間（HH：時，MM：分，SS：秒，fff：ミリ秒）

XXXXXXXX：接続したサーバ名

YYYYYYYYYY：コネクト通番

再接続トレース（Type4 JDBCドライバを使用，かつクライアント環境変数PDCONTYPEにACTIVEを指定した場合）です。自動再接続機能で自動的に接続したときに生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

クライアント環境変数PDRCTRACEで指定

コネクトごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

〇

S，P，DK，RT

10-07

30

$PDWRTLNPATH/pdwrtlnHHMMSSfff_XXXXXXXX_YYYYYYYYYY_1.trc，pdwrtlnHHMMSSfff_XXXXXXXX_YYYYYYYYYY_2.trc

HHMMSSfff：コネクト要求時間（HH：時，MM：分，SS：秒，fff：ミリ秒）

XXXXXXXX：接続したサーバ名

YYYYYYYYYY：コネクト通番

WRITE LINE文の値式の値を出力するファイル（Type4 JDBCドライバを使用，かつクライアント環境変数PDCONTYPEにACTIVEを指定した場合）です。WRITE LINE文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

クライアント環境変数PDWRTLNFILSZで指定

コネクトごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

〇

S，P，DK，RT

10-07

(11)　統計情報

項番

ファイル名又はディレクトリ名

説明

ファイルサイズの概算値

ファイル数

最大サイズの制限可否

出力される製品種別

サポートバージョン

1

$PDREPPATH/pdHHMMSSmmm_XXX_1.trc，pdHHMMSSmmm_XXX_2.trc

HHMMSSmmm：CONNECT時間

XXX：CONNECT通番

UAP統計レポート（クライアント環境変数PDSQLTRCFMTに1を指定した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

クライアント環境変数PDSQLTRACEで指定

コネクトごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

○

S，P，DK，RT

06-00

2

$PDREPPATH/pdjsqlxxxxxxxx_ppppp_1.trc，pdjsqlxxxxxxxx_ppppp_2.trc

xxxxxxxx：接続したサーバ名

ppppp：クライアント側の受信ポート番号

UAP統計レポート（クライアント環境変数PDSQLTRCFMTに1を指定，かつType4 JDBCドライバを使用した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

クライアント環境変数PDSQLTRACEで指定

接続したサーバ名とクライアント側の受信ポート番号ごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

○

S，P，DK，RT

08-00

3

$PDREPPATH/pdXXXXXXXXyyyyyyyyyy_1.trc，pdXXXXXXXXyyyyyyyyyy_2.trc

XXXXXXXX：接続したサーバ名

yyyyyyyyyy：サーバプロセスID

動的UAP統計レポート（pdclttrcコマンドを使用，かつクライアント環境変数PDSQLTRCFMTに1を指定した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

pdclttrcコマンドの-oで指定

コネクトごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

○

S，P，DK，RT

07-01

4

$PDREPPATH/pdjsqlxxxxxxxx_ppppp_1.trc，pdjsqlxxxxxxxx_ppppp_2.trc

xxxxxxxx：接続したサーバ名

ppppp：クライアント側の受信ポート番号

動的UAP統計レポート（pdclttrcコマンドを使用，クライアント環境変数PDSQLTRCFMTに1を指定，かつType4 JDBCドライバを使用した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

pdclttrcコマンドの-oで指定

接続したサーバ名とクライアント側の受信ポート番号ごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

○

S，P，DK，RT

08-00

5

$PDREPPATH/pd2sqlHHMMSSfff_XXXXXXXX_YYYYYYYYYY_1.trc， pd2sqlHHMMSSfff_XXXXXXXX_YYYYYYYYYY_2.trc

HHMMSSfff：コネクト要求時間（HH：時，MM：分，SS：秒，fff：ミリ秒）

XXXXXXXX：接続したサーバ名

YYYYYYYYYY：コネクト通番

UAP統計レポート（クライアント環境変数PDSQLTRCFMTに2を指定した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

クライアント環境変数PDSQLTRACEで指定

コネクトごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

○

S，P，DK，RT

09-50

6

$PDREPPATH/pd2XXXXXXXXyyyyyyyyyy_1.trc, pd2XXXXXXXXyyyyyyyyyy_2.trc

XXXXXXXX：接続したサーバ名

yyyyyyyyyy：サーバプロセスID

動的UAP統計レポート（pdclttrcコマンドを使用，かつクライアント環境変数PDSQLTRCFMTに2を指定した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

pdclttrcコマンドの-oで指定

コネクトごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

○

S，P，DK，RT

09-50

7

$PDREPPATH/pd2jsqlHHMMSSfff_XXXXXXXX_YYYYYYYYYY_1.trc, pd2jsqlHHMMSSfff_XXXXXXXX_YYYYYYYYYY_2.trc

HHMMSSfff：コネクト要求時間（HH：時，MM：分，SS：秒，fff：ミリ秒）

XXXXXXXX：接続したサーバ名

YYYYYYYYYY：コネクト通番

UAP統計レポート（Type4 JDBCドライバを使用，かつクライアント環境変数PDSQLTRCFMTに2を指定した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

クライアント環境変数PDSQLTRACEで指定

コネクトごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

○

S，P，DK，RT

09-50

8

$PDREPPATH/pd2jXXXXXXXXyyyyyyyyyy_1.trc, pd2jXXXXXXXXyyyyyyyyyy_2.trc

XXXXXXXX：接続したサーバ名

yyyyyyyyyy：サーバプロセスID

動的UAP統計レポート（pdclttrcコマンドを使用，Type4 JDBCドライバを使用，かつクライアント環境変数PDSQLTRCFMTに2を指定した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

pdclttrcコマンドの-oで指定

コネクトごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

○

S，P，DK，RT

09-50

9

$PDREPPATH/pdjsqlHHMMSSfff_XXXXXXXX_YYYYYYYYYY_1.trc, pdjsqlHHMMSSfff_XXXXXXXX_YYYYYYYYYY_2.trc

HHMMSSfff：コネクト要求時間（HH：時，MM：分，SS：秒，fff：ミリ秒）

XXXXXXXX：接続したサーバ名

YYYYYYYYYY：コネクト通番

UAP統計レポート（Type4 JDBCドライバを使用，クライアント環境変数PDSQLTRCFMTに1を指定,かつクライアント環境変数PDCONTYPEにACTIVEを指定した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

クライアント環境変数PDSQLTRACEで指定

コネクトごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

○

S，P，DK，RT

10-07

10

$PDREPPATH/pdjsqlHHMMSSfff_XXXXXXXX_YYYYYYYYYY_1.trc, pdjsqlHHMMSSfff_XXXXXXXX_YYYYYYYYYY_2.trc

HHMMSSfff：コネクト要求時間（HH：時，MM：分，SS：秒，fff：ミリ秒）

XXXXXXXX：接続したサーバ名

YYYYYYYYYY：コネクト通番

動的UAP統計レポート（pdclttrcコマンドを使用，Type4 JDBCドライバを使用，クライアント環境変数PDSQLTRCFMTに1を指定，かつクライアント環境変数PDCONTYPEにACTIVEを指定した場合）です。SQL文実行時に生成されます。

OSのrmコマンドなどを実行して手動で削除します。

pdclttrcコマンドの-oで指定

コネクトごとに2ファイルを作成し，ラップで使用

○

S，P，DK，RT

10-07

1.4　HiRDBのバージョンアップ

HiRDBをバージョンアップする方法について説明します。

バージョンアップとは，HiRDBのバージョン又はリビジョンをアップグレードすること（VV-RR-ZZの形式で示すHiRDBのバージョン番号のうち，VV又はRRが上がること）を指します。

HiRDB/シングルサーバをバージョンアップする場合は，それに対応するユティリティ専用ユニットもバージョンアップしてください。HiRDB/シングルサーバとそれに対応するユティリティ専用ユニットのバージョンを合わせてください。

HiRDB/パラレルサーバをバージョンアップする場合は，すべてのユニットをバージョンアップして，HiRDB/パラレルサーバを構成するすべてのユニット間のバージョンを合わせてください。

注意事項

HiRDBをバージョンアップするときに，旧バージョンのHiRDBをアンインストールしないでください。新バージョンのHiRDBを上書きインストールしてください。

セキュリティ監査機能を使用している場合にバージョンアップするときは，注意事項があります。注意事項については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

Javaストアドプロシジャ及びJavaストアドファンクションを使用している場合に07-03以降にバージョンアップするときは，注意事項があります。注意事項については，「Javaストアドプロシジャ及びJavaストアドファンクションを使用する場合」を参照してください。

暗号化列を含む表を使用している場合，10-05以前から10-06以降へのバージョンアップについては，「暗号化列を含む表を使用している場合」を参照してください。

1.4.1　バージョンアップ前にすること

バージョンアップをする前に，次に示す内容を必ず実施してください。

また，セキュリティ監査機能を使用している場合は，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「バージョンアップ時の注意事項」も参照してください。

なお，マルチHiRDBでライブラリの共用化を行っている場合，すべての運用ディレクトリに対して，次の作業を実施し，ライブラリの共用化を解除してください。

HiRDBがオンライン状態であるかどうかの確認

HiRDBの状態確認

ライブラリの共用化の解除

(1)　空き領域の確認

データベース状態解析ユティリティ（pddbst）で，データディクショナリ用RDエリアに必要な空き領域があるかどうかを確認してください。空き領域がない場合は，次に示すどちらかの方法で空き領域を確保してください。

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）でディクショナリ表を再編成します。

データベース構成変更ユティリティ（pdmod）でデータディクショナリ用RDエリアを拡張します。

この空き領域の確認は，旧バージョンと新バージョンを入れ替えるときにだけ必要です。修正版HiRDBへの入れ替えの場合は不要です。

ユティリティを実行する方法については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

バージョンアップに必要な空き領域

バージョンアップをする前のHiRDBのバージョンに応じて，次の表に示す空き領域があるかどうかを確認してください。空き領域が不足していると，バージョンアップ後のHiRDB開始時又はpdvrupコマンド実行時に容量不足でエラーとなることがあります。

表1‒3　バージョンアップするのに必要な空き領域

データディクショナリ用

RDエリアに格納している

ディクショナリ表

データディクショナリ用RDエリアに

必要な空きセグメント数

08-00以降

から

バージョン

アップ

する場合

09-00以降

から

バージョン

アップ

する場合

10-00以降

から

バージョン

アップ

する場合

SQL_COLUMNS表

↑34÷S↑

↑22÷S↑

↑2÷S↑

SQL_INDEXES表

↑5÷S↑

↑4÷S↑

−

SQL_INDEX_COLINF表

↑5÷S↑

↑5÷S↑

↑5÷S↑

SQL_VIEWS表

↑23÷S↑

↑16÷S↑

↑4÷S↑

SQL_VIEW_DEF表

↑122÷S↑

↑83÷S↑

↑20÷S↑

SQL_VIEW_TABLE_USAGE表

↑5÷S↑

↑5÷S↑

−

SQL_TABLES表

↑9÷S↑

↑9÷S↑

−

SQL_TABLE_PRIVILEGES表

↑5÷S↑

↑5÷S↑

−

SQL_USER表

↑2÷S↑

↑2÷S↑

↑2÷S↑

SQL_ACCESS_SECURITY表

↑2÷S↑

↑2÷S↑

↑2÷S↑

SQL_ROUTINES表※

↑14÷S↑

−

−

SQL_ROUTINE_PARAMS表※

↑10÷S↑

−

−

（凡例）

−：該当しません。

S：対象表を格納するデータディクショナリ用RDエリアのセグメントサイズ

注※

データディクショナリLOB用RDエリアを定義していない場合は不要です。

(2)　システム用RDエリアのバックアップの取得

データベース複写ユティリティ（pdcopy）で，次に示すRDエリアのバックアップを取得してください。

マスタディレクトリ用RDエリア

データディレクトリ用RDエリア

データディクショナリ用RDエリア

監査証跡表を格納しているRDエリア（セキュリティ監査機能を使用している場合）

ただし，バージョンアップに成功した後にバージョンダウンを行う場合（例えば，テストのために一度バージョンアップした後，バージョンダウンして元の運用に戻す場合など）は，全RDエリアのバックアップを取得しておく必要があります。

バックアップの取得手順

pdstopコマンドでHiRDBを正常終了させます。

pdstart -rコマンドでHiRDBを開始します。

データベース複写ユティリティ（pdcopy）でRDエリアのバックアップを取得します。このとき，参照・更新不可能モード（-M x指定）を指定してください。バックアップの取得方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」又は「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

(3)　HiRDBがオンライン状態であるかどうかの確認

pdlsコマンドですべてのユニットがACTIVEと表示されているかどうかを確認してください。ACTIVEと表示されている場合，pdstopコマンドで正常終了させてください。

(4)　HiRDBの正常終了

バージョンアップする前にHiRDBを正常終了させてください。HiRDB/パラレルサーバの場合はシステムマネジャがあるマシンから終了させてください。HiRDBが既に終了している場合は，次に示す情報を参照してHiRDBが正常終了しているかどうかを確認してください。

メッセージログファイル又はsyslogファイル

正常終了していない場合は，pdstartコマンドでいったんHiRDBを開始して，pdstopコマンドで正常終了させてください。

(5)　HiRDBの状態確認

HiRDBをバージョンアップするユニットの状態を確認するため，pdls -d ustコマンドを実行します。

終了ステータスが4の場合（ユニットの状態がSTARTING又はSTOPPING）：

HiRDBが開始処理の途中，又は停止処理の途中です。処理が終了してからpdls -d ustコマンドを再度実行してください。

終了ステータスが8の場合（ユニットの状態がPAUSE）：

障害によって，プロセスサービスの再起動を中断した状態です。KFPS00715-Eメッセージ及びこのメッセージ以前のsyslogファイルに出力されたメッセージを参照して障害の原因を取り除いてから，pdrpauseコマンドを実行してください。その後，ユニットを再開始して，pdstopコマンドで正常終了させてください。

(6)　ライブラリの共用化の解除

マルチHiRDBでライブラリを共用化しているときは，pdmemsv -dコマンドでライブラリの共用化を解除してください。そして，バージョンアップ後に，再度pdmemsvコマンドでライブラリを共用化してください。

(7)　コマンド，ユティリティ，アプリケーション，及びHiRDBと連携している製品の停止

コマンド，ユティリティ，アプリケーションは終了させてください。また，HiRDB Datareplicator，HiRDB Dataextractor，及びJP1/PFMなどのHiRDBにアクセスする連携製品についても，あらかじめ停止しておいてください。これらを停止しないと，実行形式ファイルや共用ライブラリの削除に失敗し，バージョンアップに失敗することがあります。

(8)　HiRDBシステム定義のオペランド省略値の確認

HiRDBでは，HiRDBのバージョン，リビジョンごとにHiRDBシステム定義の省略値を見直して変更しています。バージョン09-50以降，オペランド省略時動作として，推奨値を仮定する推奨モードと，特定のバージョンの省略値を仮定する互換モードを提供しています。通常は，より安全なシステムを構築するために，指定が必要なオペランド数を大幅に削減した推奨モードの適用を検討してください。バージョン09-50以降，特定のバージョンの省略値を仮定する場合は互換モードを適用し，pd_sysdef_default_optionオペランドは指定しないでください。

バージョン09-50より前のバージョンからバージョンアップを行う場合

省略値変更によるメリット及びデメリットについて，マニュアル「HiRDB システム定義」の「バージョン，リビジョンによるHiRDBシステム定義の変更点」で確認してください。確認の結果，旧バージョンとの互換性を重視する場合は，旧バージョンと同等の省略値になる互換モードを適用してください。ただし，この場合はすべてのオペランドが旧バージョンの省略値となりますので，各オペランドに推奨値を指定することを検討してください。

バージョン07-00以前からのバージョンアップを行う場合，又はpd_sysdef_default_optionオペランドを指定している場合

前述の「バージョン09-50より前のバージョンからバージョンアップを行う場合」の変更に加えて，マニュアル「HiRDB システム定義」の「バージョン09-50より前のバージョンで省略値が変更になったオペランド，及び指定不要になったオペランド」のメリットの説明を参照して，各オペランドの指定値に推奨値を指定することを検討してください。

(9)　そのほかの省略値の確認

HiRDBでは，ユティリティのオプション，及びSQLのオプションをHiRDBのバージョン，リビジョンごとに見直して変更しています。

バージョン09-50より前のバージョンからバージョンアップを行う場合は，省略値変更によるメリット及びデメリットを次の箇所で確認してください。確認の結果，旧バージョンとの互換性を重視する場合は，旧バージョンと同等の省略値になる互換モードを適用してください。ただし，この場合はすべてのオペランドが旧バージョンの省略値となりますので，各オペランドに推奨値を指定することを検討してください。

マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「バージョンアップによって省略値が変更，又は指定不要になったオプション及び制御文」

マニュアル「HiRDB SQLリファレンス」の「バージョン，リビジョンによるSQL構文の省略時解釈の変更点」

(10)　メモリ所要量の確認

HiRDBをバージョンアップすると，HiRDBのメモリ所要量が増えることがあります。「HiRDBのメモリ所要量」を参照してHiRDBのメモリ所要量を確認してください。

(11)　ステータスファイルの容量の確認

HiRDBをバージョンアップすると，HiRDBのステータスファイル容量が増えることがあります。「ステータスファイルの容量の見積もり」を参照してHiRDBのステータスファイルの容量を確認してください。

(12)　シンクポイントダンプファイルの容量の確認

HiRDBをバージョンアップすると，HiRDBのシンクポイントダンプファイルの容量が増えることがあります。「シンクポイントダンプファイルの容量の見積もり」を参照してHiRDBのシンクポイントダンプファイルの容量を確認してください。

(13)　OSのオペレーティングシステムパラメタの確認

HiRDBをバージョンアップすると，OSのオペレーティングシステムパラメタ（カーネルパラメタ）の値が変更になることがあります。オペレーティングシステムパラメタの見積もり方法については，「OSのオペレーティングシステムパラメタの見積もり」を参照してください。

備考

次に示す条件をすべて満たす場合はオペレーティングシステムパラメタの値が増えるため，必ず見積もり直してください。

バージョン06-00以前から06-01以降にバージョンアップする場合

システムログファイルを31グループ以上作成する場合

(14)　システムログファイルの総レコード数の確認

バージョンアップする場合は，上書きできる状態のシステムログファイルの総レコード数を確認してください。次の表に示す総レコード数より少ないと，バージョンアップに失敗することがあります。

表1‒4　バージョンアップするのに必要なシステムログファイルの総レコード数

対象バージョン

総レコード数※

システムログファイルのレコード長

1024の場合

2048の場合

4096の場合

08-00以降から

バージョンアップする場合

2850

1530

870

09-00以降から

バージョンアップする場合

1880

1020

600

10-00以降から

バージョンアップする場合

450

250

150

なお，HiRDB/パラレルサーバの場合は，ディクショナリサーバのシステムログファイル（上書きできる状態）の総レコード数を確認してください。

注※

次に示すどちらかの方法でシステムログファイルの総レコード数を確認してください。

pdloginitコマンドの-nオプションの指定値の合計が総レコード数となります。

pdlogls -d sys -s サーバ名 -eコマンドを実行してください。実行結果のRecode-countの先頭部分に出力されたレコード数（16進数）の合計が総レコード数となります。

(15)　HiRDB運用ディレクトリ下のファイルのバックアップの取得

バージョンアップの失敗に備えて，HiRDB運用ディレクトリ下（$PDDIR/conf下）のファイルのバックアップを取得してください。取得したバックアップは，新バージョンの動作確認後に削除してください。HiRDB運用ディレクトリのバックアップの取得方法については，「HiRDB運用ディレクトリのバックアップの取得」を参照してください。

(16)　付加PPのバージョンアップ

バージョンアップ前のHiRDBで付加PPを使用していた場合，HiRDBと同じバージョンの付加PPをインストールする必要があります。付加PPについては，「付加PPのインストール」を参照してください。

(17)　追加された予約語の確認

SQLの拡張に伴って，HiRDBの各バージョンで次の予約語を追加しています。SQL文中に，予約語と同じ名前を引用符で囲まないで使用している場合は，バージョンアップ後にSQL文が文法エラーになることがあります。

HiRDBのバージョン

追加した予約語

06-00

GET_JAVA_STORED_ROUTINE_SOURCE，

IS_USER_CONTAINED_IN_HDS_GROUP

06-01

なし

06-02

BIT_AND_TEST

07-00

CONDITION，

EXIT，

HANDLER，

TIMESTAMP_FORMAT，

VARCHAR_FORMAT

07-01

FREE，

LOCATOR

07-02

なし

07-03

OVER

08-00

ENCRYPT

08-01

なし

08-02

COUNT_FLOAT，

SQLCODE_OF_LAST_CONDITION，

SQLERRM_OF_LAST_CONDITION，

XML，

XMLAGG，

XMLEXISTS，

XMLQUERY，

XMLSERIALIZE

08-03

なし

08-04

XMLPARSE

08-05

なし

09-00

なし

09-01

なし

09-02

なし

09-03

COMPRESSED

09-04

TRUNCATE

引用符で囲んでいない名前が，追加された予約語と重複している場合は，マニュアル「HiRDB SQL リファレンス」の「SQLの予約語と重複したときの対応」を参照して，対処してください。

1.4.2　旧バージョンと新バージョンを入れ替える場合

旧バージョンと新バージョンを入れ替える場合の操作手順を次の図に示します。

図1‒2　旧バージョンと新バージョンを入れ替える場合の操作手順

注※1

手順は，「HiRDB運用ディレクトリの作成」を参照してください。

注※2

手順は，「環境変数の設定」を参照してください。

注※3

手順については，「HiRDBシステム定義（UAP環境定義を除く）の変更方法」を参照してください。

注※4

それぞれの手順については，「HiRDBのインストール」及び「付加PPのインストール」を参照してください。

注※5

それぞれの登録手順については，「HiRDB及び付加PPのOSへの登録」を参照してください。

注※6

リビジョンをアップグレードする場合は，バージョンアップ前から付加PPがインストールされていてもpdopsetupコマンドを実行する必要はありません。新バージョンと旧バージョンの運用ディレクトリが同じであれば付加PPはそのまま引き継がれます。

注※7

手順については，「システムファイルの作成」を参照してください。

注※8

システム共通定義でpd_auto_vrup = Nを指定すると，pdvrupコマンドは自動起動しません。この場合，KFPS05203-Qメッセージ（pdvrupコマンドの入力要求メッセージ）が出力されたら，HiRDB管理者がpdvrupコマンドを入力してください。

修正版HiRDBへの入れ替えの場合，pdvrupコマンドは自動起動しません。次の手順に進んでください。

注※9

pdvrupコマンドの実行結果は，メッセージログファイル又はsyslogファイルにあるKFPX24404-Iメッセージを検索して確認してください。

注※10

「バージョンアップに失敗した場合」を参照してください。

1.4.3　旧バージョンを残して，新バージョンを導入する場合

旧バージョンを残して，新バージョンを導入する場合（旧バージョンと新バージョンとでマルチHiRDBを構成する場合）の操作手順を次の図に示します。

図1‒3　旧バージョンを残して，新バージョンを導入する場合（旧バージョンと新バージョンとでマルチHiRDBを構成する場合）の操作手順

注※1

リビジョンをアップグレードする場合は，バージョンアップ前から付加PPがインストールされていてもpdopsetupコマンドを実行する必要はありません。インストールディレクトリと旧バージョンのHiRDB運用ディレクトリが同じであれば付加PPはそのまま引き継がれます。

注※2

手順については，「システム構築手順」を参照してください。

1.4.4　HiRDBのプラグインをバージョンアップする場合

HiRDBをバージョンアップするときは，プラグインもバージョンアップする必要がある場合があります。プラグインの前提になるHiRDBのバージョンとプラグインのバージョンアップの手順については，該当するプラグインのマニュアル及び「プラグインのバージョンアップ」を参照してください。

1.4.5　Javaストアドプロシジャ及びJavaストアドファンクションを使用する場合

Javaストアドプロシジャ及びJavaストアドファンクションを使用する場合の注意事項を次に示します。

使用前にJREを入手しておく必要があります（各プラットフォームのベンダのホームページからJREに関する情報を入手できます）。Javaストアドプロシジャ及びJavaストアドファンクションを使用するために必要なJREのバージョンについては，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

使用するJREのルートディレクトリをpd_java_runtimepathオペランドに指定する必要があります。また，必要に応じてJava仮想マシンのライブラリが格納されているディレクトリをpd_java_libpathオペランドに指定します。pd_java_runtimepathオペランド及びpd_java_libpathオペランドについては，マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

1.4.6　バージョンアップに失敗した場合

ここでは，次に示す現象が発生した場合の対処方法について説明します。

pdvrupコマンドを入力して5以上のリターンコードが返ってきた

HiRDB開始時にリターンコードが5以上のKFPX24404-Iメッセージが出力された

この場合，一緒に出力されたメッセージを参照して対策してください。

(1)　HiRDBを終了させなくてもよいとき

失敗の原因を取り除いた後に，再度pdvrupコマンドを入力してください。

(2)　HiRDBを終了させないといけないとき

HiRDBを終了しないと，失敗の原因が取り除けない場合は，いったんHiRDBを終了してください。そして，失敗の原因を取り除いた後に，pdstartコマンドでHiRDBを開始してください。開始すると，pdvrupコマンドの入力要求メッセージ（KFPS05203-Q）が出力されるので，再度pdvrupコマンドを入力してください。

(3)　HiRDBを旧バージョンに戻さないといけないとき

失敗の原因によっては，HiRDBを旧バージョンに戻して対処する必要があります。例えば，データディクショナリ用RDエリアの容量が不足していてバージョンアップに失敗した場合は，HiRDBを旧バージョンに戻してデータベース構成変更ユティリティ（pdmod）で対策する必要があります。このような場合は，いったんHiRDBを旧バージョンに戻して，失敗の原因を取り除き，その後で再度バージョンアップをしてください。

HiRDBを旧バージョンに戻す手順を次の図に示します。

図1‒4　HiRDBを旧バージョンに戻す手順（バージョンアップに失敗した場合）

注※1

バックアップがない場合でも，$PDDIR/conf下のシステム定義ファイルが残っていれば，それらのファイルをそのまま使用できます。バックアップがなく，かつ$PDDIR/conf下のファイルも削除してしまった場合は，システム定義ファイルを作り直してください。

注※2

手順については，次の図を参照してください。

新バージョンで作成したシステムファイルの削除，又は再作成する手順を次の図に示します。

図1‒5　新バージョンで作成したシステムファイルの削除又は再作成手順

1.4.7　HiRDBを旧バージョンに戻す場合

HiRDBのバージョンアップに成功した後にバージョンダウンを行う場合（例えば，テストなどで一度HiRDBをバージョンアップした後に，バージョンダウンして元の運用に戻したい場合など）は，旧バージョンで再構築する必要があります。

(1)　前提条件

旧バージョンで再構築する場合には，バージョンアップ前にすべてのRDエリアのバックアップ，及びシステム定義ファイルのバックアップを取得しておく必要があります。バックアップは，データベース複写ユティリティ（pdcopy）で取得します。

(2)　再構築の手順

再構築の手順は，最初にHiRDBをインストール及び環境設定する手順と基本的に同じです。旧バージョンで再構築する場合の手順を次に示します。

HiRDBを停止します（pdstopコマンド）。

HiRDBを旧バージョンに戻すことで付加PPの前提バージョンを満たさなくなる場合，付加PPをOSから削除します（pdopsetup -dコマンドを実行）。

新バージョンのHiRDBをOSから削除します（pdsetup -dコマンドを実行し，Yを応答）。

新バージョンのHiRDBをアンインストールします。※1

手順2.で付加PPをOSから削除した場合，付加PPをアンインストールします。

旧バージョンをインストールします。手順4.で付加PPをアンインストールした場合，旧バージョンの付加PPをインストールします。

旧バージョンのHiRDBをOSに登録します（pdsetupコマンドを実行）。

手順5.で旧バージョンの付加PPをインストールした場合，付加PPをOSに登録します（pdopsetup コマンドを実行）。

旧バージョンの環境設定を行います。

HiRDBファイルシステム領域を作成します（pdfmkfsコマンドを実行）。※²

HiRDBファイルシステム領域に，システムファイル（システムログファイル，シンクポイントダンプファイル，ステータスファイル）を作成します（pdloginitコマンド，及びpdstsinitコマンドを実行）。

なお，新バージョンのHiRDBでシステム定義を変更した場合，バージョンアップ前に取得した旧バージョンのシステム定義ファイルに変更する（旧バージョンのHiRDBのシステム定義に戻す）必要があります。

データベース回復ユティリティ（pdrstr）を起動するため，pdstart -rコマンドでHiRDBを開始します。

データベース回復ユティリティ（pdrstr）で，バージョンアップ前に取得したバックアップファイルからデータベースを回復します（全RDエリアのリストア）。このとき，バージョンアップ後のHiRDBで更新したログを含むアンロードログファイルは使用しないでください。

HiRDBを停止します（pdstopコマンド）。

HiRDBを開始します（pdstartコマンド）。

注※1

マルチHiRDBの構成で複数のHiRDBシステムを運用している場合は，HiRDBをアンインストールすると，サーバマシン内のすべてのHiRDBが削除されます。そのため，新バージョンのHiRDBをアンインストールしないで，新バージョンのHiRDBに旧バージョンのHiRDBを上書きインストールしてください。

注※2

新バージョンのHiRDBでpdfmkfsコマンドを実行していない場合，旧バージョンでのHiRDBファイルシステム領域の作成は不要です。

(3)　注意事項

旧バージョンに戻す場合の注意事項を次に示します。

系切り替え機能を使用している場合

現用系，予備系ともに旧バージョンに戻してください。

リアルタイムSANレプリケーションを使用している場合

すべてのデータ反映方式で，メインサイト，リモートサイトを同時に旧バージョンに戻してください。また，ログ同期方式のときは，再構築の手順12.の後でシステムログ適用化を実行する必要があります。

セキュリティ監査機能を使用している場合

再構築の手順8.で，システムファイルを作成するとき，監査証跡ファイルも作成してください。

HiRDB Datareplicatorとのデータ連動機能を適用している場合

再構築の手順1.〜7.の間にHiRDB Datareplicatorも同時に旧バージョンに戻す必要があります。

再構築の手順12.の後にHiRDB，HiRDB Datareplicator連動環境を再初期化する必要があります。

1.4.8　バージョンアップ時の留意事項

HiRDBのバージョンアップでディクショナリ表は最新になりますが，既存のリソースによってディクショナリ表の容量が増えるケースがあります。このような場合，ディクショナリ表はメンテナンスされません。しかし，ディクショナリ表をメンテナンスすると，性能向上するケースがあるため，次のケースに該当する場合は，後述するディクショナリ表メンテナンスの方法を参照し，実施してください。

インナレプリカ機能を使用している場合

インナレプリカ機能を使用し，かつRDエリアの数が多い環境で，次の表のどれかの操作を実施する場合に性能向上します。

表1‒5　メンテナンスが必要なケースとディクショナリの表メンテナンス内容

#

メンテナンスが必要なケース

ディクショナリ表のメンテナンスの内容

機能項目

表名

内容

1

次のどれかの定義系SQLを実施

CREATE TABLE

CREATE INDEX

ALTER TABLE

DROP TABLE

DROP INDEX

インデクスの追加

SQL_RDAREAS

次のインデクスを追加（インデクス名(種別)）

SQLINDEXM106(151)

SQLINDEXS46(152)

2

データベース構成変更ユティリティ(pdmod)でRDエリアの再初期化(initialize rdarea文)を実施

3

次のどれかのコマンドを実施

pdorbegin

pdorchg

pdorend

pddbchg

(1)　ディクショナリ表のメンテナンスの方法

HiRDBのバージョンアップ後に，データベース再編成ユティリティ（pdrorg）を実行することで，ディクショナリ表のメンテナンスを行います。運用手順の詳細は，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「データベース再編成ユティリティ」の「ディクショナリ表のメンテナンス」を参照してください。

(2)　ディクショナリ表のメンテナンスの前にすること

ディクショナリ表のメンテナンスをする前に，次に示す内容を必ず確認してください。

データディクショナリ用RDエリアの容量の確認

ディクショナリ表のメンテナンスでインデクスを追加することで，データディクショナリ用RDエリアの容量が増えます。表「メンテナンスが必要なケースとディクショナリの表メンテナンス内容」の該当するディクショナリ表について，「データディクショナリ用RDエリアの容量の見積もり」の「インデクスの格納ページ数の計算方法」を参照してください。

システムログファイルの容量の確認

ディクショナリ表のメンテナンスでインデクスを追加することで，システムログを出力します。システムログ量について，「ディクショナリ表のメンテナンス実行時に出力されるシステムログ量」を参照してください。

作業表用ファイルの容量の確認

ディクショナリ表のメンテナンスでインデクスを追加することで，シングルサーバ又はディクショナリサーバに，インデクスデータの一時的な情報を格納するための領域が必要となります。作業表用ファイルの容量について，「ディクショナリ表のメンテナンスが使用する作業表用ファイルの容量」を参照してください。

排他資源要求数の確認（システム定義pd_lck_pool_size及びpd_fes_lck_pool_sizeの値の確認）

ディクショナリ表のメンテナンスでインデクスを追加することで，シングルサーバ又はディクショナリサーバで，排他資源を使用します。排他資源要求数について，マニュアル「HiRDB システム定義」の「排他資源数の見積り」の「ディクショナリ表のメンテナンス（pdrorg -k maintenance -c dic）」を参照してください。

(3)　ディクショナリ表のメンテナンス実行要否の確認方法

ディクショナリ表のメンテナンスの実行要否は，次に示す方法で確認してください。

インデクスの有無の確認方法

DBA権限者が，ディクショナリ表SQL_INDEXESを，表「メンテナンスが必要なケースとディクショナリの表メンテナンス内容」の該当するインデクス名で検索して，情報の有無によって確認します。情報がある場合は，ディクショナリ表のメンテナンスを実行する必要はありません。

（例）インデクスSQLINDEXM106の有無を確認する

SELECT INDEX_NAME FROM MASTER.SQL_INDEXES
WHERE INDEX_NAME = 'SQLINDEXM106'

(4)　ディクショナリ表のメンテナンスの注意事項

インデクスの削除について

ディクショナリ表のメンテナンスでインデクスを追加すると，追加したインデクスは削除できません。インデクスを追加する前の状態に戻すには，ディクショナリ表メンテナンス実行前に取得したバックアップを使用して回復してください。詳細はマニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「データベース再編成ユティリティ」の「ディクショナリ表のメンテナンス」を参照してください。

1.4.9　暗号化列を含む表を使用している場合

暗号化列を含む表がHiRDBに定義されていると，pdvrupコマンドが異常終了します。暗号化列を含む表を使用している場合，10-05以前から10-06以降にHiRDBをバージョンアップする際，バージョンアップ前に，暗号化列を含む表はすべて搬出し暗号化列を含む表を削除してください。バージョンアップ後に，搬出した表を再定義し，データを搬入してください。

暗号化列を含む表を使用している場合の，HiRDB 10-05以前から10-06以降にバージョンアップする前，及びバージョンアップ後に必要な手順を次の図に示します。

(1)　バージョンアップ前の手順

注※1

次のSQL文で暗号化列を含む表の一覧が取得できます。

SELECT TABLE_SCHEMA,TABLE_NAME FROM MASTER.SQL_TABLES WHERE CONSTRUCTOR_TYPE IS NOT NULL WITHOUT LOCK NOWAIT;

注※2

次のSQL文で暗号化列を含む表を使用しているビュー表の一覧が取得できます。

SELECT VIEW_SCHEMA,VIEW_NAME FROM MASTER.SQL_VIEW_TABLE_USAGE AS V INNER JOIN MASTER.SQL_TABLES AS T ON V.BASE_OWNER=T.TABLE_SCHEMA AND V.BASE_TABLE_NAME= T.TABLE_NAME WHERE CONSTRUCTOR_TYPE IS NOT NULL WITHOUT LOCK NOWAIT;

注※3

暗号化列を含む表を使用した次の定義についても，バージョンアップ後に再定義が必要になります。

暗号化列を含む表を操作している手続き

暗号化列を含む表の更新で動作するトリガー

暗号化列を含む表を操作しているトリガー

暗号化列を含む表を参照制約で使用している表

注※4

次のオプションを指定して表移行用アンロードファイルを作成してください。

pdrorg -k unld -W bin -w -t [暗号化列を含む表名]  [コントロールファイル]

(2)　バージョンアップ後の手順

注※1

暗号化列を含む表を使用した次の定義についても，バージョンアップ後に再定義が必要になります。

暗号化列を含む表を操作している手続き

暗号化列を含む表の更新で動作するトリガー

暗号化列を含む表を操作しているトリガー

暗号化列を含む表を参照制約で使用している表

注※2

次のオプションを指定して表移行用アンロードファイルをインポートしてください。

pdload -W -w all -b  [暗号化列を含む表名]  [コントロールファイル]

注※3

「バージョンアップ後の手順」後，再定義していたルーチンのSQLオブジェクトを再登録するため，ALTER ROUTINE文で再登録を行ってください。

1.5　修正版HiRDBへの入れ替え

修正版HiRDBとは，07-02-01のように，稼働中のHiRDBとバージョン番号及びリビジョン番号が同じで，「-mn」のコードがあるものです（下線部がコード）。07-02より前のバージョンの場合，mは/，英字（I，O，P〜Tを除く），又は数字，nはA〜Zのアルファベットです。07-02以降はm，nは共に数字です。

修正版HiRDBへの入れ替えは，既存のHiRDBを終了しないで，稼働中に実行できます。

HiRDBを終了して修正版HiRDBを入れ替える場合は，既に適用しているオペランド省略時動作を適用してください。

1.5.1　修正版HiRDBへの入れ替え方法

修正版HiRDBへの入れ替えには，次の方法があります。

HiRDBを終了して入れ替え

HiRDBの稼働中に入れ替え

それぞれについて説明します。

1.5.2　HiRDBを終了して入れ替え

HiRDBを終了して入れ替えるには，次の方法があります。

インストーラによる入れ替え

インストーラを使用して修正版HiRDBと入れ替えます。

修正パッチをWebから入手して適用

稼働中のHiRDBと，バージョン及びリビジョン番号が同じ場合，修正パッチを適用することで最新版に入れ替えできます。修正パッチは，Webからダウンロードして入手できます。

なお，どの方法についても，修正版HiRDBの入れ替え後にpdopsetupコマンドを実行して付加PPを再登録する必要はありません。

(1)　入れ替えの手順

(a)　インストーラによる入れ替え

インストーラを使用して修正版HiRDBと入れ替えます。

入れ替え方法は「旧バージョンと新バージョンを入れ替える場合」と同じです。次の箇所を参照して，修正版への入れ替えを行ってください。

「HiRDBのバージョンアップ」の説明及び注意

「旧バージョンと新バージョンを入れ替える場合」の操作手順※

注※　手順の中のpdvrupコマンドに関する操作は不要です。

また，修正版への入れ替え前に次のことを行ってください。

HiRDBがオンライン状態であるかどうかの確認

pdlsコマンドですべてのユニットがACTIVEと表示されているかどうかを確認してください。ACTIVEと表示されている場合，手順2.に進んでください。HiRDBが既に終了している場合は，手順3.へ進んでください。

HiRDBの終了

HiRDBを任意の終了モードで停止してください。HiRDB/パラレルサーバの場合はすべてのHiRDBのユニットを停止してください。

HiRDBのユニットの状態確認

HiRDBのユニットの状態を確認するため，pdls -d ustコマンドを実行してください。終了ステータスが4の場合（ユニットの状態がSTARTING又はSTOPPING），HiRDBが開始処理の途中，又は停止処理の途中です。処理が終了してからpdls -d ustコマンドを再度実行してください。

HiRDB/パラレルサーバの場合はすべてのHiRDBのユニットでpdls -d ustコマンドを実行して，HiRDBのユニットの状態を確認してください。

ライブラリの共用化の解除

「バージョンアップ前にすること」の「ライブラリの共用化の解除」を行ってください。

コマンド，ユティリティ，アプリケーション，及びHiRDBと連携している製品の停止

「バージョンアップ前にすること」の「コマンド，ユティリティ，アプリケーション，及びHiRDBと連携している製品の停止」を行ってください。

(b)　修正パッチをWebから入手して適用

稼働中のHiRDBと，バージョン及びリビジョン番号が同じ場合，修正パッチを適用することで最新版に入れ替えできます。修正パッチは，Webからダウンロードして入手できます。

適用手順については，修正パッチに添付されているRELEASE.TXT又はRELEASE.EUCを参照してください。

1.5.3　HiRDBの稼働中に入れ替え

HiRDBの稼働中に入れ替えるには，次の方法があります。

インストーラによる入れ替え

インストーラを使用して修正版HiRDBと入れ替えます。

修正パッチをWebから入手して適用

稼働中のHiRDBと，バージョン及びリビジョン番号が同じ場合，修正パッチを適用することで最新版に入れ替えできます。修正パッチは，Webからダウンロードして入手できます。

なお，どの方法についても，修正版HiRDBの入れ替え後にpdopsetupコマンドを実行して付加PPを再登録する必要はありません。

(1)　前提条件

HiRDBの稼働中に入れ替えができるのは，次の条件を満たしている場合です。

バージョン，HiRDBサーバの種別，アドレッシングモード

修正版HiRDBと稼働中のHiRDBとで次に示す項目が同じである必要があります。なお，次の項目はpdadmvrコマンドで確認できます。

バージョン番号，リビジョン番号

HiRDBサーバの種別（HiRDB/シングルサーバか，HiRDB/パラレルサーバか）

アドレッシングモード（32ビットモードか，64ビットモードか）

OSのオペレーティングシステムパラメタ

入れ替え後のHiRDBが必要なOSのオペレーティングシステムパラメタの見積もりが，現在の設定されているカーネルパラメタの値の範囲内である必要があります。

HiRDB運用ディレクトリ

インストールディレクトリと稼働中のHiRDB運用ディレクトリが異なるディレクトリである必要があります。

ライブラリの共用化

マルチHiRDBの場合，ライブラリを共用化していない必要があります。

ディスクの空き容量

HiRDB運用ディレクトリに，現在稼働中のHiRDBと修正版HiRDBの両方が格納できる程度のディスクの空き容量が必要です。修正版HiRDBを格納するのに必要な空き容量はリリースノートを参照してください。

HiRDBクライアント

オンライン業務をしているHiRDBクライアントは，入れ替えをするHiRDBサーバ以外で稼働している必要があります。HiRDBクライアントが入れ替えをするHiRDBサーバ上で稼働している場合，HiRDBクライアントを停止し，オンライン業務を停止する必要があります。

クライアントライブラリ

オンライン業務をしているHiRDBクライアントが利用しているHiRDB/Developer's Kit及びHiRDB/Run Timeのバージョンは07-00以降である必要があります。07-00より前のバージョンを使用している場合，入れ替えの途中で接続中のHiRDBクライアントとの接続が切断されます。

自動再接続機能の適用

HiRDBに接続するHiRDBクライアントは，自動再接続機能（PDAUTORECONNECT=YES）を使用する必要があります。自動再接続機能を使用していない場合，入れ替えの途中で接続中のクライアントとの接続が切断されます。自動再接続機能については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

(2)　入れ替えの手順

修正版HiRDBへの入れ替え手順を次に示します。

修正版HiRDBのインストール

修正版HiRDBを上書きインストールします。HiRDB/パラレルサーバの場合，全ユニットで修正版HiRDBを上書きインストールしてください。インストーラによる入れ替えの場合，インストール方法については「インストール」を参照してください。修正パッチをWeb から入手して適用する場合，適用手順については修正パッチに添付されているRELEASE.TXT又はRELEASE.EUCを参照してください。

入れ替え用ディレクトリに修正版HiRDBをコピー

"修正版HiRDBのインストールディレクトリ/bin/pdprgcopy 稼働中のHiRDB運用ディレクトリ"コマンドを実行して，インストールディレクトリに格納されている修正版HiRDBをHiRDB運用ディレクトリ下の入れ替え用ディレクトリ（$PDDIR/renew）にコピーしてください。HiRDB/パラレルサーバの場合はシステムマネジャがあるユニットでpdprgcopyコマンドを実行してください。

HiRDBがオンライン状態であるかどうかの確認

pdlsコマンドで全ユニットが「ACTIVE」と表示されていることを確認してください。

修正版HiRDBへの入れ替え

"修正版HiRDBのインストールディレクトリ/bin/pdprgrenew 稼働中のHiRDB運用ディレクトリ"コマンドを実行して，HiRDBの入れ替えをします。このコマンドを実行すると，稼働中のHiRDBをバックアップ用ディレクトリ（$PDDIR/renew_bak）に退避した後，稼働中のHiRDBを2.でコピーした入れ替え用ディレクトリの修正版HiRDBと入れ替えます。HiRDB/パラレルサーバの場合はシステムマネジャがあるユニットでpdprgrenewコマンドを実行してください。

(3)　系切り替え機能使用時の入れ替え手順

系切り替え機能を使用している場合，HiRDBの稼働中に入れ替えができるのは次の場合です。

スタンバイ型系切り替えの場合

実行系が現用系で稼働中のときだけです。実行系が予備系で稼働中のときは，系を切り替えてコマンドを実行してください。

スタンバイレス型系切り替えの場合

すべての正規BESが稼働中のときだけです。代替中は入れ替えできません。

系切り替え機能使用時の修正版HiRDBへの入れ替え手順を次に示します。

サーバモードで運用している場合

スタンバイ型系切り替え

予備系が実行系の場合，現用系が実行系になるように系を切り替えてください。

待機系のHiRDBを停止してください。

実行系で修正版HiRDBへの入れ替えを実行してください。

待機系のHiRDBをpdsetup -dコマンドでOSから削除してください（KFPS00036-Qメッセージにyを応答）。

待機系に修正版HiRDBを上書きインストールしてください。

待機系のHiRDBをpdsetupコマンドでOSに登録してください。

1.で停止させた待機系のHiRDBを再起動します。待機系のHiRDBでpdstartコマンド（HiRDB/パラレルサーバの場合はpdstart -qコマンド）を実行してください。

1：1スタンバイレス型系切り替え

代替BESが稼働中の場合，系を切り戻してください。

代替BESユニットの代替部の待機状態を解除してください。解除方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

実行系の正規BESユニットで修正版HiRDBへの入れ替えを実行してください。

2.で待機状態を解除した代替部はpdprgrenewコマンドを実行すると自動的に待機状態になるため，これ以降の操作は不要です。

影響分散スタンバイレス型系切り替え

受け入れユニットのゲストBESが稼働中の場合，正規ユニットに系を切り戻してください。

HAグループに属する，すべての稼働していないゲストBESの受け入れ可能状態を解除してください。

実行系の正規ユニットで修正版HiRDBへの入れ替えを実行してください。

2.で受け入れ可能状態を解除したゲストBESは，pdprgrenewコマンドを実行すると自動的に受け入れ可能状態になるため，これ以降の操作は不要です。

モニタモードで運用している場合

予備系が実行系の場合，現用系が実行系になるように系を切り替えてください。

実行系で修正版HiRDBへの入れ替えを実行してください。

待機系のHiRDBをpdsetup -dコマンドでOSから削除してください（KFPS00036-Qメッセージにyを応答）。

待機系に修正版HiRDBを上書きインストールしてください。

待機系のHiRDBをpdsetupコマンドでOSに登録してください。

(4)　注意事項

修正版HiRDBへ入れ替えの実行不可

HiRDBの稼働状況によっては，修正版HiRDBの入れ替えが実行できないことがあります。詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」のpdprgrenewコマンドの説明を参照してください。

UAPのレスポンス遅延

pdprgrenewコマンドを実行している時間は，UAPのレスポンスが遅くなります。このため，比較的トラフィックが低い時間帯に実行することをお勧めします。

定義の変更

修正版HiRDBへの入れ替えに伴って，必要となるメモリサイズが変わり，システム定義の変更が必要となる場合があります。その場合は事前にシステム構成変更コマンド（pdchgconfコマンド）でHiRDBシステムの定義を変更する必要があります。システム構成変更コマンドの使用方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

運用コマンド，ユティリティの実行

pdprgrenewコマンド実行中は運用コマンドやユティリティを実行しないでください。実行すると，HiRDBが停止している旨のエラーが表示されたり，HiRDBの入れ替え作業が失敗することがあります。

系切り替え機能使用不可

修正版への入れ替え中は系切り替え機能は使用できません。

ホールダブルカーソルの無効

修正版への入れ替えではカーソル保持ができないので，ホールダブルカーソルを使用するUAPは入れ替え前後で実行できません。そのため，UAPはエラーとなります。

UNTIL DISCONNECT指定のLOCK文が無効

修正版への入れ替えではUNTIL DISCONNECT指定の排他を保持できないため，UNTIL DISCONNECT指定のLOCK文を使用するUAPは修正版への入れ替え前後で実行できません。そのため，UAPはエラーとなります。

(5)　運用上の注意事項

修正版HiRDBへ入れ替えるときの運用上の注意事項を次に示します。

データベース構成変更ユティリティ（pdmod）で割り当てたグローバルバッファが無効になります。そのため，入れ替え後に再度グローバルバッファを割り当てる必要があります。

pd_spool_cleanup_intervalオペランドの時間のカウント開始時点が入れ替え時の時刻にリセットされます。

pd_spool_cleanupオペランドにnormal，又はforceを指定している場合，入れ替え時に出力済みのトラブルシュート情報は削除されます。

pdstbeginコマンドやpdstendコマンドを使用して，統計情報の取得条件をpd_statisticsオペランドやpdstbeginオペランドの指定と異なる値に変更していた場合，次のようになります。

pd_statisticsオペランドやpdstbeginオペランドを指定しないで起動した環境でpdstbeginコマンドで統計情報を取得していた場合，入れ替え後には統計情報を取得しなくなります。そのため，再度pdstbeginコマンドを実行する必要があります。

pd_statisticsオペランドにA若しくはYを指定，又はpdstbeginオペランドを指定して起動した環境でpdstendコマンドで統計情報取得を中止した場合や，pdstbeginコマンドを実行して取得する統計情報の種類を変更していた場合，入れ替え後にはシステム共通定義に記述した指定で統計情報を取得します。そのため，再度pdstendコマンドやpdstbeginコマンドを実行する必要があります。

絞込み検索で使用しているリストがなくなるため，入れ替え後にASSIGN LIST文でリストを再作成する必要があります。

pdchprcコマンドで変更した常駐プロセス数はHiRDBシステム定義で指定した常駐プロセス数に戻るため，入れ替え後に再度pdchprcコマンドを実行する必要があります。

修正版HiRDBへの入れ替えをすると，システムログファイルが切り替わります。入れ替え前に，スワップできるシステムログファイルがあることを確認し，不足している場合は次の対処をしてください。

スワップできるシステムログファイルがない場合

アンロード待ち状態のファイルがあれば，アンロードしてください。アンロード待ち状態のファイルがなければ，システム構成変更コマンド（pdchgconfコマンド）を使用してスワップできるログファイルを追加してください。システム構成変更コマンドの使用方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

スワップできるシステムログファイルがない状態で入れ替えを実行すると，KFPS01256-Eメッセージを出力後，Psjnf07又はPsjn381のコードでアボートしてHiRDBが停止します。この場合は，スワップできるファイルを準備してからpdstartコマンドでHiRDBを起動してください。

スワップできるシステムログファイルが一つだけの場合

修正版HiRDBへの入れ替えはできますが，入れ替え中にスワップできるファイルがないことを示すKFPS01224-Iメッセージが出力されます。入れ替え後にスワップできるシステムログファイルを準備してください。

修正版HiRDBへの入れ替えをすると，メッセージログファイルが切り替わります。ただし，メッセージログファイルの切り替えを知らせるメッセージ（KFPS01910-Iなど）は表示されません。メッセージログファイル中のメッセージを保存したい場合は，入れ替え前にメッセージログファイルをバックアップしてください。

(6)　関連製品の制限及び注意事項

プラグイン

プラグインを利用している場合もHiRDBの稼働中に修正版HiRDBへ入れ替えができます。ただし，プラグインの入れ替えはできません。

HiRDB Datareplicator連携機能

HiRDB Datareplicatorを使用してデータ抽出中のHiRDBに対してpdprgrenewコマンドを実行しないでください。オンライン業務を停止しないで修正版HiRDBへの入れ替えをする場合，抽出側のHiRDB Datareplicatorを終了させる必要があります。ただし，HiRDB Datareplicator連携は中止させないでください（pdrplstopコマンドは実行しないでください）。HiRDB Datareplicator連携を中止させると，抽出側DBと反映側DBが不整合になることがあります。pd_rpl_init_startオペランドの値とpdprgrenewコマンドの実行可否を次の表に示します。

表1‒6　pd_rpl_init_startオペランドの値とpdprgrenewコマンドの実行可否

pd_rpl_init_startオペランドの値

HiRDB Datareplicatorのデータ抽出機能の実行状況

pdprgrenewコマンドの実行可否

Y

実行中

〇

pdrplstopコマンドによって停止中

×

N（省略値）

停止中

〇

pdrplstartコマンドによって実行中

×

（凡例）

○：実行できます。

×：実行できません。

(7)　障害時の運用

(a)　エラー発生時の対処

修正版HiRDBへの入れ替え実行中にエラーが発生した場合，pdprgrenewコマンドは自動的に入れ替え前のHiRDBに戻してHiRDBを動作させようとします。エラー発生後に，コマンドがリターンコード12のKFPS04646-Iメッセージを出力して終了した場合，HiRDBを入れ替え前に戻す作業が失敗しています。そのため，標準エラー出力やsyslogfileに出力されたエラーメッセージとKFPS04647-Iメッセージを参照して対処してください。

修正版HiRDBへの入れ替え中にエラーが発生した場合の対処方法を次の図に示します。

図1‒6　修正版HiRDBへの入れ替え中にエラーが発生した場合の対処方法

pdprgrenewコマンドがエラーになった要因を取り除いて，pdprgrenewコマンドを再度実行してください。

HiRDBのサーバプロセスがあれば，pdstop -fコマンドでHiRDBを強制終了してからpdprgrenew -bコマンドを実行してください。HiRDBのサーバプロセスがなければ，pdprgrenew -bコマンドを実行してください。pdprgrenew -bコマンドを実行すると，回復処理として，入れ替え前のHiRDBで再開始しようとします。

また，HiRDBの終了処理失敗に関するエラーメッセージ及びアボートコードが表示されることがあります。メッセージの対処方法に従って，入れ替え前のHiRDBの稼働環境を確認し，対処してください。

HiRDBのサーバプロセスがあれば，pdstop -fコマンドでHiRDBを強制終了してからpdprgrenew -bコマンドを実行してください。HiRDBのサーバプロセスがなければ，pdprgrenew -bコマンドを実行してください。pdprgrenew -bコマンドを実行すると，回復処理として，修正版HiRDBを入れ替え用ディレクトリに戻します。

また，HiRDBの開始処理失敗に関するエラーメッセージ及びアボートコードが表示されることがあります。入れ替え後の修正版HiRDBが動作するための環境に問題がある可能性があるので，表示されるメッセージに従って対処してください。

(b)　入れ替え失敗時にHiRDBが入れ替え前の状態に戻っているかどうかの確認

修正版HiRDBへの入れ替えに失敗したとき，入れ替え前のHiRDBに戻っているかどうかは，次の項目をチェックして確認できます。次の項目を満たしていれば，入れ替え前のHiRDBに戻っています。

pdadmvr -sコマンドで表示されるバージョンが入れ替え前のHiRDBバージョンと一致する

HiRDBがオンライン状態（pdlsコマンドの結果，全ユニットが「ACTIVE」と表示）である

バックアップ用ディレクトリ（$PDDIR/renew_bak）がない

1.6　64ビットモードのHiRDBへの移行方法

同一マシンで，32ビットモードのHiRDBから64ビットモードのHiRDBに移行する方法について説明します。

1.6.1　64ビットモードに移行する際の考慮点

(1)　互換性がないファイル

32ビットモードのHiRDBで使用していたファイルは，基本的に64ビットモードのHiRDBで使用できます。ただし，次に示すファイルは互換性がないため，64ビットモードのHiRDBで使用できません。

バックアップファイル

マスタディレクトリ用RDエリア及びデータディレクトリ用RDエリアを構成するHiRDBファイル

(2)　省略値が変わるオペランド

HiRDBを32ビットモードから64ビットモードにすると，一部のHiRDBシステム定義のオペランドの省略値が変わります。マニュアル「HiRDB システム定義」の「32ビットモードと64ビットモードで省略値が異なるオペランド」を参照して，変更内容を確認してください。

(3)　メモリ所要量の違い

HiRDBを32ビットモードから64ビットモードにすると，メモリ所要量が増えます。メモリ所要量の計算方法については，「HiRDBのメモリ所要量」を参照してください。

(4)　UOCインタフェースの違い

HiRDBを64ビットモードにすると，データベース作成ユティリティ（pdload）及びデータベース再編成ユティリティ（pdrorg）のUOCインタフェースが変わるため，UOCを作成し直す必要があります。UOCインタフェースについては，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

1.6.2　64ビットモードへの移行手順

64ビットモードへの移行手順を次の図に示します。

図1‒7　64ビットモードへの移行手順

pdstopコマンドでHiRDBを正常終了します

pdstsinitコマンドでステータスファイルの容量を大きくします

「ステータスファイルの容量の見積もり」を参照して，ステータスファイルの容量を見積もり直してください。必要があれば，pdstsinitコマンドでステータスファイルの容量を大きくしてください。

システム共通定義のpdpluginオペランドを削除します

システム共通定義のpdpluginオペランドを削除してください。この操作をしないと，HiRDBを64ビットモードにバージョンアップした後，正常開始できなくなります。

HiRDBを64ビットモードにバージョンアップします

64ビットモードのHiRDBにバージョンアップしてください。バージョンアップの方法については，「HiRDBのバージョンアップ」を参照してください。

64ビットモードのHiRDBにバージョンアップする前に，データディクショナリ用RDエリアの空き領域を調べます。このとき，「バージョンアップ前にすること」に記載されている空き領域に加えて，次の表に示す空き領域が必要になります。

表1‒7　64ビットモードにバージョンアップするのに必要な空き領域

データディクショナリ用

RDエリアに格納している

ディクショナリ表

データディクショナリ用RDエリアに

必要な空きセグメント数

SQL_TABLES表

↑3÷S↑

SQL_VIEW_DEF表

↑214÷S↑

SQL_ROUTINE_PARAMS表※

↑3÷S↑

（凡例）

S：対象表を格納するデータディクショナリ用RDエリアのセグメントサイズ

注※

データディクショナリLOB用RDエリアを定義していない場合は不要です。

pdobjconvコマンドが自動的に起動します

バージョンアップ操作の中で，pdvrupコマンドの実行があります。このpdvrupコマンドが正常終了すると，pdobjconvコマンド※1が自動的に実行されます。このコマンドのリターンコード※2が0又は4ならば，64ビットモードへの移行は終了です。0又は4以外の場合は，「SQLオブジェクトの移行に失敗した場合」に示す方法で，64ビットモードへの移行作業を継続してください。

注※1

32ビットモードで作成したビュー表，手続き及び関数のSQLオブジェクトを64ビットモードでも使用できるようにするコマンドです。

注※2

KFPX21002-Iメッセージにリターンコードが表示されます。このメッセージはシステムログファイル及びsyslogfileに出力されます。リターンコードが8又は12の場合は，標準エラー出力にも出力されます。リターンコードの意味を次に示します。

0：

pdobjconvコマンドが正常終了しました。

4：

警告レベルのエラーはありますが，pdobjconvコマンドを正常終了します。

8：

一部のSQLオブジェクトの移行に失敗しました。メッセージ又はpdobjconvコマンドの処理結果情報（SQLオブジェクト移行情報）を参照して，エラーとなった要因を調査して取り除いてください。

又は，ユティリティ実行上のエラーが発生しました。

12：

pdobjconvコマンドが異常終了しました。メッセージ又はpdobjconvコマンドの処理結果情報（SQLオブジェクト移行情報）を参照して，エラーとなった要因を調査して取り除いてください。

pdcancelコマンドでpdobjconvコマンドをキャンセルしたり，pdobjconvコマンドのプロセスで異常が発生したりすると，リターンコードが12になります。

pdstopコマンドでHiRDBを正常終了します

pdplgsetコマンドで32ビットモードのプラグインをアンセットアップします

「pdplgset -d プラグイン名」の形式でコマンドを実行します。

プラグインによっては，アンセットアップする前にプラグインのバックアップを取得する必要があります。該当するプラグインのマニュアルを参照して，バックアップが必要かどうかを確認してください。

64ビットモードのプラグインをインストールします

64ビットモードのプラグインをインストールします。インストールの方法については，該当するプラグインのマニュアルを参照してください。

pdplgsetコマンドで64ビットモードのプラグインをセットアップします

「pdplgset プラグイン名 プラグインインストールディレクトリ名」の形式でコマンドを実行します。

システム共通定義のpdpluginオペランドを指定します

64ビットモードのプラグインのプラグイン名称をシステム共通定義のpdpluginオペランドに指定してください。

pdstartコマンドでHiRDBを正常開始します

1.6.3　SQLオブジェクトの移行に失敗した場合

ここでは，pdobjconvコマンドのリターンコードが8又は12の場合の処置について説明します。

(1)　リターンコードが8の場合

一部のSQLオブジェクトの移行に失敗しました。SQLオブジェクト移行情報を参照して，移行に失敗したSQLオブジェクトを確認してください。SQLオブジェクト移行情報の見方については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」のpdobjconvコマンドを参照してください。

移行に失敗したSQLオブジェクトを移行する場合は，出力されたメッセージを参照して失敗の原因を取り除いてください。その後，pdobjconvコマンドを実行してください。なお，HiRDBをいったん終了した場合は，HiRDBを開始した後にpdobjconvコマンドを実行してください。

(2)　リターンコードが12の場合

pdobjconvコマンドが異常終了しました。出力されたメッセージを参照して異常終了の原因を取り除いてください。その後，pdobjconvコマンドを実行してください。なお，HiRDBをいったん終了した場合は，HiRDBを開始した後にpdobjconvコマンドを実行してください。

1.6.4　64ビットモードへの移行に失敗した場合（旧バージョンに戻す場合）

64ビットモードへの移行に失敗して，HiRDBを旧バージョンに戻す場合の方法については，「バージョンアップに失敗した場合」を参照してください。

なお，「バージョンアップに失敗した場合」の方法を実施した後に，pdstsinitコマンドで全ステータスファイルを初期化してください。この操作をしないと，HiRDBを正常開始できません。

2　インストール

この章では，インストール前後に必要な作業，HiRDBのインストール手順，付加PPインストール時の注意及びHiRDBのアンインストールについて説明します。

2.1　インストール前の作業

ここでは，製品をインストールする前の作業について説明します。

なお，HiRDB/パラレルサーバの場合，すべてのサーバマシンで同じバージョンのプラットフォームを使用してください。

2.1.1　OSのオペレーティングシステムパラメタの確認・変更

実行者　スーパユーザ

HiRDBが使用するメッセージキュー及びセマフォ所要量を見積もり，必要に応じてOSのオペレーティングシステムパラメタ（カーネルパラメタ）を変更する必要があります。オペレーティングシステムパラメタの見積もりについては，「OSのオペレーティングシステムパラメタの見積もり」を参照してください。

なお，AIX版の場合の注意事項を次に示します。

/etc/security/limitsファイルを編集し，rootユーザ及びHiRDB管理者のOSのシステム資源の制限値を変更してからOSを再起動しておく必要があります。

例えば，AIXの場合，デフォルトの通常ファイルの上限は1ギガバイトです。ユティリティ実行時に出力されるワークファイルが1ギガバイト以上になると，HiRDBのユティリティは異常終了します。このため，OSのシステム資源の制限値を変更しておく必要があります。

syslogfileを出力する設定になっているか確認してください。

インストール時にエラーメッセージのエラーの理由に'No-space'（書き込むファイルに十分な容量がありません）が出力された場合，次の原因が考えられます。

ディスク容量が十分な状態でこのエラーになる場合は，HiRDBファイルシステム領域をラージファイルとして定義していないか，又はOSのカーネルパラメタの制限に該当している可能性があります。OSのカーネルパラメタの制限については，「OSのオペレーティングシステムパラメタの見積もり」を参照してください。

2.1.2　HiRDB管理者の登録

実行者　スーパユーザ

HiRDBを管理するユーザを各サーバマシンのOSに登録してください。登録する情報を次に示します。

ログイン名

英字で始まる8文字以下の英数字。

「ALL」，「HiRDB」，「MASTER」及び「PUBLIC」は使用できません。

HiRDB/パラレルサーバの場合，又はHiRDB/シングルサーバで系切り替え機能を使用する場合，OSに登録するHiRDB管理者用のログイン名はHiRDBを起動するすべてのサーバマシンで同じにしてください。

ユーザID（数値）

系切り替え機能を使用する場合，OSに登録するHiRDB管理者用のユーザIDはHiRDBを起動するすべてのサーバマシンで同じにしてください。

グループID（数値）

「HiRDBグループの設定」を参照してください。

ホームディレクトリ

任意

ログインシェル

任意

注意事項

ユーザIDを登録した後に，必ずパスワードを登録してください。ただし，パスワードを同じにする必要はありません。

ここで登録したユーザIDでログインするユーザをHiRDB管理者といいます。HiRDB管理者には，次に示す権限が与えられます。

HiRDBの各種システムファイル及びディレクトリの所有者としてのアクセス権が与えられます。これによって，ほかのユーザからの書き込みを禁止できます。

HiRDBの運用コマンド及びユティリティを実行できます。

マルチHiRDBの場合

HiRDBごとにそれぞれHiRDB管理者を登録してください。

2.1.3　HiRDBグループの設定

実行者　スーパユーザ

HiRDB専用のグループを各サーバマシンのOSに設定してください。グループ名は，英字で始まる8文字以下の英数字にしてください。系切り替え機能を使用する場合，OSに登録するHiRDB管理者用のグループIDはHiRDBを起動するすべてのサーバマシンで同じにしてください。

HiRDBグループを設定すると，グループ以外のユーザがHiRDBファイルシステム領域，HiRDB運用ディレクトリ下に作成されるファイルなどにアクセスすることを拒否できます。そのため，セキュリティを強化できます。

通信情報ファイルディレクトリ変更機能を適用している環境でHiRDBサーバと同一ホストからUAPや一部の運用コマンド，ユティリティを実行する場合は，HiRDBグループに属しているユーザで実行する必要があります。運用コマンドとユティリティの実行権限の詳細は，マニュアル「HiRDBコマンドリファレンス」の「運用コマンド一覧」及び「ユティリティ一覧」を参照してください。

マルチHiRDBの場合

HiRDBごとに別々のグループを設定すると，HiRDBごとに利用者を区別できます。

2.1.4　インストールディレクトリの作成

実行者　スーパユーザ

ルートパーティションを圧迫しないように，HiRDBをインストールする前にHiRDBのインストールディレクトリをあらかじめ作成しておきます。このインストールディレクトリは，ファイルシステムを圧迫しないように専用のディスクパーティションに作成することをお勧めします。

HiRDBは，ここで作成したインストールディレクトリ下にインストールされます。

ディスクパーティションについては，OSのマニュアルを参照してください。

HiRDBを新規にインストールする場合，各サーバマシンにインストールディレクトリを作成してください。HiRDBのインストールディレクトリ名を次の表に示します。

表2‒1　HiRDBのインストールディレクトリ

HiRDBの種類

AIX，又はLinux版の場合

HiRDB/シングルサーバの場合

/opt/HiRDB_S

HiRDB/パラレルサーバの場合

/opt/HiRDB_P

2.1.5　ホスト名の登録

HiRDBが使用するホスト名（システム定義及びクライアント環境定義で指定するホスト名）をhostsファイル※1又はDNSなどに登録し，名前解決してください。HiRDBが使用するホスト名は32文字以内にしてください。

システム定義及びクライアント環境定義中にホスト名を指定する場合，ホスト名，IPアドレス，又はFQDNのどれかの形式で指定します。

また，HiRDB/シングルサーバだけでHiRDBシステムが構成されている※²場合，システム定義及びクライアント環境定義中にループバックアドレスを指定できます。ループバックアドレスを指定すると，ホスト名の登録が不要になります。

注※1

Linuxの場合，hostsファイルの1行の長さは1,500文字以内としてください。

注※2

HiRDB/シングルサーバだけでHiRDBシステムが構成されているとは，次に示す条件をすべて満たすことをいいます。

HiRDBクライアントとHiRDBサーバが同一マシンにある（HiRDBクライアントが別マシンにない）

ユティリティ専用ユニットがない

参考

ループバックアドレスとは，127.0.0.0〜127.255.255.255の範囲のIPアドレス（例：127.0.0.1）のことです。ループバックアドレスとして使用できるIPアドレスはOSの仕様に依存します。

また，HiRDBでは，localhostを通常のホスト名として扱うため，システム定義などにホスト名としてlocalhostを指定する場合はホスト名を登録し，名前解決しておく必要があります。

ホスト名は，次の表に示すシステム定義及びクライアント環境定義に指定できます。システム定義の詳細についてはマニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。クライアント環境定義の詳細についてはマニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

表2‒2　ホスト名を指定するシステム定義

システム定義の

オペランド

指定するホスト名※1

標準ホスト名※2

標準ホスト名以外のホスト名※3

pdunit -xオプション

○

○

pdunit -cオプション

○

○

pdstart -xオプション

○

○

pdstart -mオプション

○

○

pdstart -nオプション

○

○

pdstbegin -xオプション

○

○

pd_hostname

○

×

pd_security_host_group

○

○

（凡例）

○：指定できます

×：指定できません

注※1

別名は指定できません。

注※2

標準ホスト名とは，コマンドプロンプトでhostnameコマンドを実行して表示されたホスト名を指します。

注※3

標準ホスト名以外のホスト名とは，複数起動したIPアドレスに対して設定した，標準ホスト名とは異なるホスト名を指します。

表2‒3　ホスト名を指定するクライアント環境定義

クライアント環境定義のオペランド

指定するホスト名※1

標準ホスト名※2

標準ホスト名以外のホスト名※3

PDHOST

○

○

PDFESHOST

○

○

PDCLTRCVADDR

○

○

HiRDB_PDHOST

○

○

PDASTHOST

○

○

（凡例）

○：指定できます

注※1

別名は指定できません。

注※2

標準ホスト名とは，コマンドプロンプトでhostnameコマンドを実行して表示されたホスト名を指します。

注※3

標準ホスト名以外のホスト名とは，複数起動したIPアドレスに対して設定した，標準ホスト名とは異なるホスト名を指します。

2.2　HiRDBのインストール手順

ここでは，HiRDBのインストール手順について説明します。

2.2.1　HiRDBのインストール

実行者　スーパユーザ

日立PPインストーラを使用してサーバマシンごとにHiRDBをインストールします。

HiRDBをバージョンアップする場合

HiRDBをインストールする前に，インストールディレクトリ下に稼働中のHiRDBがないかどうかを（OSのpsコマンドなどで）確認してください。稼働中のHiRDBがある場合は，そのHiRDBをpdstopコマンドで正常終了した後，pdsetup -dコマンドを実行し，KFPS00036-Qメッセージにyで応答してHiRDBをOSから削除してください。その後，インストールを実行してください。

HiRDB/パラレルサーバの場合

HiRDB/パラレルサーバを構成するすべてのサーバマシンで，同じバージョンの製品をインストールしてください。

マルチHiRDBの場合

複数のHiRDB/シングルサーバ又は複数のHiRDB/パラレルサーバをインストールする場合，デフォルトではインストールディレクトリが同じになるので注意してください。インストールを続けて実行すると，インストールディレクトリが同じため，前にインストールしたHiRDBを後からインストールしたHiRDBが上書きしてしまいます。

したがって，HiRDBをインストールしたら，HiRDB運用ディレクトリを作成し，HiRDBをOSに登録してください（「HiRDB運用ディレクトリの作成」と「HiRDB及び付加PPのOSへの登録」の操作を実行してください）。その後，ほかのHiRDBをインストールしてください。

2.2.2　付加PPのインストール

実行者　スーパユーザ

HiRDBの付加PPを使用する場合は，付加PPをインストールします。付加PPの機能と，HiRDB/パラレルサーバの場合に付加PPをインストールするサーバを次の表に示します。

表2‒4　付加PPの機能とインストール先サーバ

製品名

付加PPを導入すると使用できる機能

インストール先サーバマシン

HiRDB Staticizer Option

インナレプリカ機能

更新可能なオンライン再編成

すべてのサーバマシン

HiRDB Advanced High Availability

1：1スタンバイレス型系切り替え機能

影響分散スタンバイレス型系切り替え機能

グローバルバッファの動的変更（pdbufmodコマンド）

システム構成変更コマンド（pdchgconfコマンド）

表のマトリクス分割

分割格納条件の変更（ALTER TABLE）

HiRDB Non Recover FES

回復不要FES

HiRDB Accelerator

インメモリデータ処理によるバッチ高速化機能

HiRDB Data Convert Type1 Option

暗号化機能※

HiRDB Disaster Recovery Light Edition

ログ同期方式のリアルタイムSANレプリケーション

業務サイトのHiRDBシステムを構成するすべてのサーバマシンとログ適用サイトのHiRDBシステムを構成するすべてのサーバマシン

注※

インストール方法については，マニュアル「HiRDB データベース暗号化機能」の「インストール」を参照してください。

2.2.3　プラグインのインストール

実行者　スーパユーザ

プラグインを使用する場合は，該当するプラグインをOSのインストーラを使用してインストールします。インストール方法については，該当するプラグインのマニュアルを参照してください。

2.3　インストール後の作業

ここでは，製品をインストールした後の作業について説明します。

2.3.1　HiRDB運用ディレクトリの作成

実行者　HiRDB管理者

HiRDB運用ディレクトリを各サーバマシンに作成してください。HiRDB運用ディレクトリとは，HiRDBを実行するディレクトリのことです。ここで作成したHiRDB運用ディレクトリ下にHiRDBの各種ディレクトリ及びファイルが格納されます。

なお，HiRDB運用ディレクトリはインストールディレクトリと同じにしないでください。インストールディレクトリをHiRDB運用ディレクトリとすると，ディスク圧迫によるトラブルや，インストールの失敗などの可能性があります。また，インストールするたびにインストールディレクトリの所有者をrootからHiRDB管理者に変更して，グループとモードを(1)のように変更する必要があります。

(1)　HiRDB運用ディレクトリに設定する情報

HiRDB運用ディレクトリの名称は任意ですが，次に示す情報を設定してください。

ディレクトリ名：任意

所有者　：HiRDB管理者

グループ：HiRDBグループ

モード　：0755

また，次のことに注意してください。

「/」で始まり，次の要素で構成される文字列で指定してください。

英数字

_（下線）

.（ピリオド）

パス区切りの「/」

「/」だけの指定はできません。

パス名の長さは128文字（バイト）以内にしてください。ただし，Linux版の場合は，118文字（バイト）以内にしてください。

(2)　HiRDB運用ディレクトリ作成時の考慮点

HiRDB運用ディレクトリを作成するには，2ギガバイト以上のディスクの空き容量が必要です。ただし，システムの規模やHiRDB運用ディレクトリ下に出力されるトラブルシュート情報ファイル（$PDDIR/spool下のファイル）によって大きく変動するため，目安として次の計算式以上の空き容量を用意してください。

（2ギガバイト＋共用メモリダンプファイル※のサイズ×2）×1.2（余裕値）

注※

$PDDIR/spool/pdshmdump/shmdumpファイルのことです。

HiRDBが出力するトラブルシュート情報ファイルの一覧，及び各ファイルのサイズについては，「単調増加ファイル」を参照してください。

HiRDB運用ディレクトリはルートディスク以外に作成することをお勧めします。HiRDB運用ディレクトリ下にはトラブルシュート情報のファイル（$PDDIR/spool下のファイル）が作成されます。これらのファイルをpdcspoolコマンドなどで定期的に削除しないと，ディスク容量不足によってOSの動作に影響を与えることがあります。

HiRDB運用ディレクトリをルートディスクに作成する場合は，ルートディレクトリとは異なるパーティションにHiRDB運用ディレクトリを作成することをお勧めします。

HiRDB運用ディレクトリはローカルディスクに作成してください。また，/etc/checklist又は/etc/fstabに指定するファイルシステムのマウントタイプにはnosuidを指定しないでください。

HiRDB運用ディレクトリはシンボリックリンクしないでください。

マルチHiRDBの場合は，HiRDBごとに異なる名称のHiRDB運用ディレクトリを作成してください。

HiRDB/パラレルサーバで2：1系切り替え構成又は相互系切り替え構成をする場合は，全サーバマシンでHiRDB運用ディレクトリを同じにできません。このときのHiRDB運用ディレクトリの設定方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「HiRDB/パラレルサーバのシステム構成例」の「相互系切り替え構成の例」を参照してください。

(3)　HiRDB運用ディレクトリ下のファイルの削除

サーバプロセス，又はクライアントの強制終了時などに，HiRDBは$PDDIR/spool下にトラブルシュート情報を出力します。また，ワークファイルの出力先を特に指定していない場合にコマンド又はユティリティを［Ctrl＋C］キーを押すなどして途中終了させると，$PDDIR/tmp下にコマンド又はユティリティが出力した作業用一時ファイルが削除されずに残ります。これらのファイルを残しておくと，HiRDB運用ディレクトリがあるディスクの容量を圧迫する原因になります。HiRDB運用ディレクトリがあるディスクの容量が不足するとHiRDBが異常終了することがあるため，HiRDBは次に示すファイルを定期的に削除します。

トラブルシュート情報ファイル（$PDDIR/spool下のファイル）

作業用一時ファイル（$PDDIR/tmp下のファイル）

pd_tmp_directoryオペランドに指定したディレクトリ下のファイル

これらの単調増加するファイルについては，「単調増加ファイル」を参照してください。

なお，通常はこれらのファイルを24時間ごとに削除します。この削除間隔をpd_spool_cleanup_intervalオペランドで変更できます。また，pd_spool_cleanup_interval_levelオペランドで指定した日より前に出力されたファイルだけを削除するという指定ができます。

このほかにも，トラブルシュート情報（$PDDIR/spool下のファイル）を一括して削除する方法があります。

pdcspoolコマンドでトラブルシュート情報ファイルを削除できます。作業用一時ファイル（$PDDIR/tmp下のファイル）も削除できます。

HiRDBの開始時に自動的にトラブルシュート情報ファイルを削除します。pd_spool_cleanupオペランドでトラブルシュート情報ファイルを削除するかどうかを指定します。このオペランドの省略値は「削除する」です。また，pd_spool_cleanup_levelオペランドで指定した日より前に出力されたトラブルシュート情報ファイルだけを削除するという指定ができます。

備考

pdcspoolコマンドのオプション，pd_spool_cleanup_level，又はpd_spool_cleanup_intervalオペランドの指定で，削除するトラブルシュート情報を選択できます。

(4)　HiRDB運用ディレクトリのバックアップの取得

HiRDB運用ディレクトリがあるディスクの障害などに備えて，HiRDB運用ディレクトリ下のファイル（$PDDIR/conf下のファイル）のバックアップを取得してください。HiRDB運用ディレクトリを回復するには，$PDDIR/conf下のファイルのバックアップが必要になります。$PDDIR/conf下には，HiRDBシステム定義のファイルが格納されています。HiRDBシステム定義を変更した後に，$PDDIR/conf下のファイルのバックアップを取得してください。

また，HiRDB運用ディレクトリ下にユーザがファイルを作成する場合，そのファイルのバックアップも取得してください。HiRDB運用ディレクトリの回復時にそのファイルのバックアップが必要になります。

HiRDB運用ディレクトリの回復方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

●HiRDB運用ディレクトリがあるディスクのバックアップを取得する場合

HiRDB運用ディレクトリがあるディスクのバックアップを取得する必要が生じた場合は，次に示す手順でバックアップを取得してください。

〈手順〉

pdstopコマンドでHiRDBを終了します。

pdsetup -dコマンドを実行します。nを応答してください。※

OSの機能（コマンド）で，HiRDB運用ディレクトリを格納しているディスクのバックアップを取得します。

pdsetupコマンドを実行します。

pdstartコマンドでHiRDBを開始します。

注※

バックアップの中に回復後の不正動作の元となるファイルを残さないためにpdsetup -dコマンドを実行します。また，回復後も必要となるファイルを残すためにnと応答します。

2.3.2　ワークファイル出力先ディレクトリの作成

実行者　HiRDB管理者

HiRDBが出力するワークファイルの出力先となるディレクトリを作成してください。コマンドやユティリティの実行時に生成される様々なワークファイルの出力先として，ここで作成したディレクトリを指定します。これによって，出力先がユニット単位で1か所になるため，煩雑になりやすいワークファイルの管理が容易になります。ワークファイル出力先ディレクトリを作成しない運用もできますが，その場合はワークファイルの出力先が一定にならないため，pdcspoolコマンドによるワークファイルの削除ができなくなります。そのため，ワークファイル出力先ディレクトリを作成しておくことをお勧めします。

(1)　ワークファイル出力先ディレクトリの容量の見積もり

ワークファイル出力先ディレクトリ下の空き領域は，次の値以上に設定してください。ワークファイル出力中にHiRDB又はコマンドが異常終了した場合，ワークファイルは削除されません。そのため，pdcspoolコマンドを実行する前にディスク容量が不足しないように，ワークファイル出力先ディレクトリの空き領域には十分に余裕のある値を設定してください。

ワークファイル出力先ディレクトリの容量（単位：キロバイト）＝

178224＋ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＋ｅ＋ｆ＋ｇ＋ｈ

変数

説明

計算式，又は計算式の参照箇所

ａ

pdconstck実行時の処理結果ファイルの容量

「整合性チェックユティリティ（pdconstck）実行時のファイルの容量」

ｂ

pddbst実行時の次のファイルの容量

ワーク用ファイル

ソート用ワークファイル

「データベース状態解析ユティリティ（pddbst）実行時のファイルの容量」

ｃ

pdload実行時の次のファイルの容量

インデクス情報ファイル

エラー情報ファイル

エラー情報ファイル作成用一時ファイル

LOB中間ファイル

ソート用ワークファイル

「データベース作成ユティリティ（pdload）実行時のファイルの容量」

ｄ

pdorend実行時

2400×マッピングキー列数×スキップしたSQL件数＋100

ｅ

pdrbal実行時の次のファイルの容量

インデクス情報ファイル

ソート用ワークファイル

「リバランスユティリティ（pdrbal）実行時のファイルの容量」

ｆ

pdrorg実行時の次のファイルの容量

インデクス情報ファイル

ソート用ワークファイル

「データベース再編成ユティリティ（pdrorg）実行時のファイルの容量」

ｇ

pdrstr -w実行時のソート用ワークディレクトリの容量

マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」

ｈ

pdstedit実行時の次のファイルの容量

ワーク用ファイル

ソート用ワークファイル

DAT形式ファイル

「統計解析ユティリティ（pdstedit）実行時のファイルの容量」

(2)　ワークファイル出力先ディレクトリの指定

ワークファイルの出力先を1か所にするには，pd_tmp_directoryオペランドに作成したディレクトリを指定します。

pd_tmp_directoryオペランドを指定していない場合，HiRDBは各コマンド及びユティリティによって決められたディレクトリにワークファイルを出力します。なお，ワークファイル出力先は次の順番で決定されます。

コマンドのオプション，又はユティリティの制御文で指定した出力先

1.の指定がない場合，pd_tmp_directoryオペランドで指定した出力先

2.の指定がない場合，環境変数TMPDIRで指定した出力先※

3.の指定がない場合，/tmpディレクトリ

注※

コマンドがサーバ側で動作する場合はプロセスサーバプロセス（pdprcd）に設定される環境変数TMPDIRになります。

(3)　ワークファイルの削除

HiRDBは通常，24時間ごとにワークファイルを削除します。この削除間隔をpd_spool_cleanup_intervalオペランドで変更できます。また，pd_spool_cleanup_interval_levelオペランドで指定した日より前に出力されたファイルだけを削除するという指定ができます。このとき，pd_tmp_directoryオペランドで指定したワークファイル出力先ディレクトリ下のファイルを削除します。

また，コマンド又はユティリティが出力したワークファイルのうち，HiRDBが削除しないものについては，pdcspoolコマンドによって定期的に削除する必要があります。この場合にも，pd_tmp_directoryオペランドで指定したワークファイル出力先ディレクトリ下のファイルを削除します。

ワークファイルの削除については，「HiRDB運用ディレクトリ下のファイルの削除」を参照してください。

2.3.3　通信情報ファイルディレクトリの作成

実行者　HiRDB管理者

通信情報ファイルディレクトリ変更機能を適用する場合，HiRDBが作成する通信情報ファイルの格納先ディレクトリを作成してください。このとき，所有者，グループなどを次のようにしてください。

表2‒5　通信情報ファイルディレクトリの作成条件

項目

内容

アクセス権

0770

ユーザ

HiRDB管理者

グループ

HiRDBグループ

パス

絶対パスのパス長が80バイト以下

ルートディレクトリではないパス

通信情報ファイルディレクトリはNFSのような共有ファイルシステムではなく，ローカルディスクのファイルシステムに作成してください。また，ほかの用途で使用しているディレクトリ（pd_tmp_directoryオペランドで指定したワークファイル出力先ディレクトリなど）を通信情報ファイルディレクトリとしないでください。

通信情報ファイルディレクトリ変更機能の詳細は，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「通信情報ファイルディレクトリの変更方法」を参照してください。

2.3.4　HiRDB及び付加PPのOSへの登録

実行者　スーパユーザ

(1)　OSへの登録方法

(a)　pdsetupコマンドの実行

pdsetupコマンドで，HiRDBをOSに登録してください。pdsetupコマンドを実行すると，インストールディレクトリ下に作成されたディレクトリ及びファイルが，HiRDB運用ディレクトリ下に複写されます。HiRDB/パラレルサーバの場合，pdsetupコマンドはサーバマシンごとに実行してください。

OSへの登録手順を次に示します。

〈手順〉

pdsetupコマンドを実行します。

終了ステータスを確認します。

pdsetupコマンドの終了ステータスが0でない場合，障害が起きている可能性があります。syslogファイルに出力されたメッセージを参照して，障害原因を取り除いてから，OSの登録を再度実行してください。

pdsetupコマンドについては，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

注意事項

pdsetupコマンドは，HiRDBのインストールディレクトリ下のbinディレクトリにあります。

pdsetupコマンドを実行すると，HiRDBのインストールディレクトリ下のconfディレクトリにInittabというディレクトリが自動的に作成されます。ここには，/etc/inittabファイルのバックアップが作成されます。万一pdsetupコマンドの実行中又は実行後に/etc/inittabファイルが破壊されたときには，このバックアップを参照してOSを起動してください。

pdsetupコマンドを実行した後で，HiRDB運用ディレクトリ下でHiRDBが作成したファイル及びディレクトリを削除したり，所有者やアクセス権の変更をしたりしないでください。これらの操作によって，HiRDBを開始できなくなることがあります。

pdsetupコマンドは，インストールされたHiRDBのロードモジュールを，指定されたHiRDB運用ディレクトリにコピー又は上書きします。ほかのプログラムのデータやユーザデータの損失を防ぐため，HiRDB運用ディレクトリには，次のどちらかを指定してください。

・HiRDB専用に作成したディレクトリ

・HiRDBのインストールディレクトリ（HiRDB/シングルサーバの場合は/opt/HiRDB_S，HiRDB/パラレルサーバの場合は/opt/HiRDB_P）

(b)　pdsetupコマンドで選択するオペランド省略時動作

オペランド省略時の動作をpdsetupコマンドの-vオプションで選択します。pdsetupコマンドを実行してOSへの登録をした後にオペランド省略時動作を変更したい場合は，pdsetenvコマンドを実行してください。また，オペランド省略時の動作で適用したモードは，pdadmvrコマンド，又はHiRDB開始時に出力されるKFPS01826-Iメッセージで確認できます。

〈規則〉

系切り替え構成の場合，現用系と予備系でオペランド省略時動作の指定を同一にしてください。

HiRDB/パラレルサーバでは，各ユニットのオペランド省略時動作の指定をすべて同一にしてください。

(c)　pdsetupコマンドで指定する文字コード

●サーバ側の指定

HiRDBで使用する文字コードをpdsetupコマンドの-cオプションで指定します。HiRDBで使用できる文字コードを次の表に示します。

表2‒6　HiRDBで使用できる文字コード

文字コード

適用OS

AIX

Linux

シフトJIS漢字コード

◎

○

EUC中国語漢字コード

○

○

中国語漢字コード（GB18030）

○

○

単一バイト文字コード

○

○

EUC日本語漢字コード

○

◎

Unicode（UTF-8）

○

○

Unicode（IVS対応UTF-8）

○

○

（凡例）

◎：使用できる文字コード（pdsetupコマンドの -cオプションを省略すると仮定される文字コード）

○：使用できる文字コード

なお，どの文字コードを使用しているかは，pdadmvr -cコマンドで確認できます。

●クライアント側の指定

クライアント側では，サーバの文字コードに応じてクライアント環境定義のLANG又はPDCLTLANGオペランドに文字コードを指定します。クライアント環境定義は，UAPの作成又は実行時に参照されます。サーバの文字コードに応じて指定できるクライアント環境定義については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

(d)　POSIXライブラリ版を使用する場合のpdsetupコマンドの指定

POSIXライブラリ版を使用する場合，pdsetupコマンドの -lオプションを指定します。次に示す機能を使用する場合にPOSIXライブラリ版を使用します。

Javaストアドプロシジャ及びJavaストアドファンクション※

Javaストアドプロシジャ及びJavaストアドファンクションについては，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

ただし，Linux版は，特別なセットアップをしなくても，Javaストアドプロシジャ及びJavaストアドファンクションを使用できます。

注※

Javaストアドプロシジャ及びJavaストアドファンクションは次に示すHiRDBで使用できます。

AIX版（32ビットモードのPOSIXライブラリ版）

Linux版（32ビットモード），及びLinux（EM64T）版

(e)　コマンド実行権限変更機能を適用する場合のpdsetupコマンドの指定

コマンド実行権限変更機能を適用する場合，pdsetupコマンドの-Sオプションを指定します。コマンド実行権限変更機能については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

〈規則〉

系切り替え構成の場合，現用系と予備系でコマンド実行権限変更機能の適用有無を同一にしてください。

HiRDB/パラレルサーバでは，各ユニットのコマンド実行権限変更機能の適用有無をすべて同一にしてください。

(f)　通信情報ファイルディレクトリ変更機能を適用する場合のpdsetupコマンドの指定

通信情報ファイルディレクトリ変更機能を適用する場合は，-Iオプションを指定します。通信情報ファイルディレクトリ変更機能については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「通信情報ファイルディレクトリの変更方法」を参照してください。

〈規則〉

系切り替え構成の場合，現用系と予備系で通信情報ファイルディレクトリ変更機能の適用有無を同一にしてください。

HiRDB/パラレルサーバでは，各ユニットの通信情報ファイルディレクトリ変更機能の適用有無をすべて同一にしてください。

(2)　付加PPの登録

付加PPをインストールした場合は，pdopsetupコマンドで付加PPをOSに登録してください。

pdopsetupコマンドについては，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

●HiRDB/パラレルサーバの場合

全ユニットに同じ付加PPを登録する必要があるため，各サーバマシンでpdopsetupコマンドを実行してください。

●系切り替え機能を使用する場合

現用系で付加PPを登録した場合，同じ付加PPを予備系でも登録してください（予備系でもpdopsetupコマンドを実行してください）。

相互系切り替え構成などで一つのサーバマシンに二つ以上のHiRDBをOSに登録している場合，HiRDB（HiRDB/パラレルサーバの場合はユニット）ごとにpdopsetupコマンドを実行してください。例えば，相互系切り替え構成で，一つのサーバマシンに二つのHiRDB（現用系と予備系）がある場合，そのサーバマシンではpdopsetupコマンドを2回実行する必要があります（現用系のHiRDBと予備系のHiRDBにそれぞれ実行する必要があります）。

●リアルタイムSANレプリケーションを使用する場合

メインサイトで付加PPを登録した場合，同じ付加PPをリモートサイトでも登録してください（リモートサイトでもpdopsetupコマンドを実行してください）。

2.3.5　環境変数の設定

(1)　HiRDB管理者が設定する必要がある環境変数

HiRDB管理者の環境に，次の表に示す環境変数を設定してください。

環境変数は，各サーバマシンのログインシェルに合わせて次のファイルに設定してください。

Bourneシェルのとき ：$HOME/.profile

Cシェルのとき：$HOME/.cshrc

表2‒7　HiRDB管理者の環境変数に設定する内容

環境変数

設定する内容

PDDIR※１

HiRDB運用ディレクトリを絶対パス名で指定します。

PDCONFPATH※２

HiRDBシステム定義ファイルを格納するディレクトリを絶対パス名で指定します。ただし，ユニット制御情報定義は，この指定の内容にかかわらず，$PDDIR/conf下のファイルを使用します。また，ユニット制御情報定義でPDCONFPATHオペランドを指定する場合は，PDCONFPATHオペランドと同じ内容にしてください。

PATH

$PDDIR/binを追加指定します。

SHLIB_PATH※３

$PDDIR/libを追加指定します。

注※１

PDDIRの絶対パス名の長さは，次に示すバイト以内で設定してください。

AIXの場合は，128バイト

Linuxの場合は，118バイト

注※２

PDCONFPATHの絶対パス名の長さは，213バイト以内で設定してください。

注※３

Linux版の場合はLD_LIBRARY_PATHに，AIX版の場合はLIBPATHになります。

LANG環境変数，及びPDLANG環境変数の設定については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

備考

pd_tmp_directoryオペランドを指定している場合は，環境変数TMPDIRを指定する必要はありません。

pd_tmp_directoryオペランドを指定していない場合は，環境変数TMPDIRを省略すると，pd_tmp_directoryオペランドを省略したときと同様のディレクトリ下に一時ファイル（テンポラリファイル）を作成します。また環境変数TMPDIRを設定するときは，ディレクトリパス長を512バイト以内で設定してください。TMPDIRを指定すると，HiRDBの運用コマンド又はユティリティを中断した場合，HiRDBはTMPDIRに指定したディレクトリ下に"pdcmd"又は"plcmd"で始まるファイルを作成することがあります。HiRDBの運用コマンド又はユティリティが終了した後も"pdcmd"及び"plcmd"で始まるファイルが削除されない場合は，OSのrmコマンドなどでこれらのファイルを削除してください。

(2)　UAPを実行するユーザが設定する必要がある環境変数

UAPを実行する場合，実行するユーザごとにクライアント環境定義を環境変数に設定する必要があります。クライアント環境の設定形式は，クライアントマシンのOSや使用するシェルによって異なります。クライアント環境定義の設定内容については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

(3)　表やインデクスを定義するユーザが設定する必要がある環境変数

表やインデクスを定義する場合，実行するユーザごとに次の環境変数を設定しておく必要があります。設定する環境変数をBourneシェルの形式で次に示します。

PDHOST=HiRDBサーバのホスト名［，予備系HiRDBサーバのホスト名］

接続するHiRDBサーバのホスト名を指定します。HiRDB/パラレルサーバの場合は，システムマネジャを定義したサーバマシンのホスト名を指定します。また，PDFESHOSTを指定している場合は，PDFESHOSTのホスト名を指定できます。PDFESHOSTのホスト名を指定した場合，システムマネジャユニットに障害が発生しても，HiRDBサーバに接続できます。

PDUSER=認可識別子/パスワード

認可識別子，パスワードを指定します。ここで指定したユーザに対して，スキーマの定義権限を与えておく必要があります。また，スキーマの定義（CREATE SCHEMA）で指定する認可識別子は，この環境変数で指定した認可識別子を指定します。なお，認可識別子，パスワードに英小文字を使用する場合は，「'"認可識別子"/"パスワード"'」の形式で指定してください。

PDNAMEPORT=HiRDBサーバのポート番号

HiRDBサーバのポート番号を指定します。PDHOSTに指定したホストにアクセスするHiRDBシステムのポート番号を指定してください。

2.3.6　リモートシェル実行環境の設定

実行者　HiRDB管理者

次に示す場合に，HiRDBは各ユニットのホスト間でコマンドのリモート実行やファイル転送を行います。

HiRDB/パラレルサーバの場合

IPアドレスを引き継がない系切り替え機能を使用する場合

ユティリティ専用ユニットを使用する場合

このため，対象となるユニットの間で相互にログインを許可する設定が必要です。次の表に設定が必要となる条件と対象を示します。複数の条件に該当する場合は，それぞれの条件をすべて満たすように設定します。

表2‒8　リモートシェル実行環境の設定が必要になる場合

設定が必要となる条件

相互にログインを許可する設定が必要となる対象

HiRDB/パラレルサーバの場合

HiRDB/パラレルサーバを構成する各ユニットの間※

IPアドレスを引き継がない系切り替え機能を使用する場合

現用系を構成するサーバマシンと，予備系を構成するサーバマシンとの間

ユティリティ専用ユニットを使用する場合

HiRDB/シングルサーバとユティリティ専用ユニットとの間

注※

システム定義（pdunit -xオプション，pdunit -cオプション）へ指定したすべてのホストの間で相互にログインを許可する設定が必要です。

(1)　事前準備

HiRDBを構築する環境に合わせて，HiRDBがリモート実行やファイル転送に使用するコマンドの種類を選びます。次の表にHiRDBが使用するコマンドを示します。

表2‒9　 HiRDBがリモート実行やファイル転送に使用するコマンド

分類

HiRDBが使用するコマンド

コマンドを配置するパス

備考

リモートシェル

rsh，rcp

/usr/bin※

−

セキュアシェル

ssh，scp

サーバマシンで，SSHプロトコルを利用可能にする必要があります。

（凡例）

−：備考はありません。

注※

上記のパスにコマンドが配置されていない場合は，配置してください。

HiRDBを構築するすべてのサーバマシンで，リモート実行やファイル転送に使用するコマンドを統一してください。

(2)　環境設定（リモートシェル/セキュアシェルの設定）

対象のサーバマシン間，又は各ユニットのホスト間で相互にログインできるように環境設定を行います。ログイン時にパスワードやパスフレーズの入力など，プロンプトへの入力をしないでログインできるように設定してください。詳細はOSのマニュアルを参照してください。

ログインを許可するホスト名は，システム定義（pdunit -xオプション，pdunit -cオプション，pdstart -xオプション）へ指定したホスト名を指定してください。

なお，$HOME/.cshrcファイルを作成する場合，登録端末がないときは標準出力又は標準エラーファイルにデータを出力しない構造にしてください。

(3)　環境設定（システム定義の設定）

HiRDBがリモート実行やファイル転送に使用するコマンドにセキュアシェルを選択した場合，システム共通定義でpd_cmd_rmode=sshを指定してください。

2.3.7　HiRDBの運用コマンドをバックグラウンドで実行する場合の注意

HiRDBの運用コマンドをバックグラウンドモードで実行する場合は，端末ポート用のオプション設定でバックグラウンドジョブの端末への出力を抑止していないことを確認してください。

バックグラウンドジョブの端末への出力を抑止したままでコマンドを入力すると，コマンドが終了しないでHiRDB下のプロセスが不当に残ってしまいます。

端末ポート用のオプション設定については，sttyコマンドのtostopオプションで指定します。sttyコマンドのtostopオプションの指定については，OSのマニュアルを参照してください。

2.3.8　HiRDBファイルシステム領域を作成する準備

(1)　通常ファイル上にHiRDBファイルシステム領域を作成する場合

通常ファイル上にHiRDBファイルシステム領域を作成する場合の手順を次の図に示します。

図2‒1　通常ファイル上にHiRDBファイルシステム領域を作成する場合の手順

注※

詳細は，「アクセス権限の設定」を参照してください。

(a)　事前準備

実行者　スーパユーザ

次の作業を行います。

ハードディスクを初期化します。

初期化したハードディスクにパーティションを設定します。

設定したパーティションをUNIXのファイルシステムとして初期化します。

これらの作業方法については，OSのマニュアルを参照してください。

(b)　HiRDBファイルシステム領域の作成

実行者　HiRDB管理者

pdfmkfsコマンドを実行して，UNIXファイルシステム領域上にHiRDBファイルシステム領域を作成します。初期値のファイルモードは8進数表記で660です。

(c)　アクセス権限の設定

実行者　HiRDB管理者

権限を持たないユーザからの不当なアクセスを防止するには，作成したHiRDBファイルシステム領域のファイルモードを変更します。

ファイルモードの変更は，umaskコマンド，又はchmodコマンドで行います。umaskコマンドはHiRDBファイルシステム領域を作成する前に，chmodコマンドはHiRDBファイルシステム領域を作成した後に実行します。

これらのコマンドについては，OSのマニュアルを参照してください。

なお，アクセス制限の設定値については，「HiRDBファイルシステム領域のアクセス権の考え方」を参照してください。

(d)　シンボリックリンクの設定

実行者　HiRDB管理者

HiRDBファイルシステム領域の名称には，通常ファイルの実体名称をそのまま使用しないで，OSのlnコマンドで実体名称にシンボリックリンクした名称を使用することをお勧めします。

なお，lnコマンドについては，OSのマニュアルを参照してください。

(2)　キャラクタ型スペシャルファイル又はブロック型スペシャルファイル上にHiRDBファイルシステム領域を作成する場合

キャラクタ型スペシャルファイル又はブロック型スペシャルファイル上にHiRDBファイルシステム領域を作成する場合の手順を次の図に示します。

図2‒2　キャラクタ型スペシャルファイル又はブロック型スペシャルファイル上にHiRDBファイルシステム領域を作成する場合の手順

注※

詳細は，「アクセス権限の設定」を参照してください。

(a)　事前準備

実行者　スーパユーザ

次の作業を行います。

ハードディスクを初期化します。

初期化したハードディスクにパーティションを設定します。

これらの作業方法については，OSのマニュアルを参照してください。

(b)　キャラクタ型スペシャルファイル又はブロック型スペシャルファイルの作成

実行者　スーパユーザ

キャラクタ型スペシャルファイル又はブロック型スペシャルファイルの作成，及びモードの設定をします。

＜ファイルの作成＞

●キャラクタ型スペシャルファイルの場合

mknodコマンドを実行して，ディスクパーティションに対応するキャラクタ型スペシャルファイルを作成します。

Linuxの場合は，mknodコマンド以外の方法で作成します。

OSごとのキャラクタ型スペシャルファイルの作成方法を次の表に示します。なお，各コマンド及び機能の詳細については，OSのマニュアルを参照してください。

表2‒10　キャラクタ型スペシャルファイルの作成方法

OS

ディスクパーティション

作成方法

備考

Linux

LV

rawコマンドを実行します。ディスクパーティションを有効化するために，LVの認識後にrawコマンドを実行してください。

ディスクパーティションを有効化するために，OS再起動時には再度rawコマンドを実行してください。OS起動時に自動的にrawコマンドを実行する場合は，/etc/rc.localにrawコマンドを記述してください。

LV以外

udev機能を利用します。

キャラクタ型スペシャルファイルを定義したudev機能用のルールファイルを作成し，適切な場所に配置してください。

上記以外

全種別

mknodコマンドを実行します。

なし。

●ブロック型スペシャルファイルの場合

OSのコマンド（fdisk，parted，又はmknod）を使用して，ディスクパーティションをブロック型スペシャルファイルとして使用します。

各コマンド及び機能の詳細については，OSのマニュアルを参照してください。

＜モードの設定＞

作成したキャラクタ型スペシャルファイル又はブロック型スペシャルファイルのモードを次のように設定します。

所有者，アクセス権

設定する情報

所有者

ユーザID

HiRDB管理者

グループID

HiRDB管理者のグループID

アクセス権

所有者

rw（読み書きができます）

グループ

rw（読み書きができます）

その他

--（アクセスできません）

(c)　アクセス権限の設定

実行者　スーパユーザ

権限を持たないユーザからの不当なアクセスを防止するには，作成したキャラクタ型スペシャルファイル又はブロック型スペシャルファイルのファイルモードを変更します。

ファイルモードの変更は，umaskコマンド，又はchmodコマンドで行います。umaskコマンドはキャラクタ型スペシャルファイル又はブロック型スペシャルファイルを作成する前に，chmodコマンドは作成した後に実行します。

これらのコマンドについては，OSのマニュアルを参照してください。

また，Linux 6以降の場合，通常の設定ではブロック型スペシャルファイルのアクセス権をHiRDB管理者に固定することができないため，別途udevの設定が必要になります。udevの設定については，OSのマニュアルを参照してください。

なお，アクセス制限の設定値については，「HiRDBファイルシステム領域のアクセス権の考え方」を参照してください。

(d)　HiRDBファイルシステム領域の作成

実行者　HiRDB管理者

pdfmkfsコマンドを実行して，キャラクタ型スペシャルファイル又はブロック型スペシャルファイル上にHiRDBファイルシステム領域を作成します。

(e)　シンボリックリンクの設定

実行者　HiRDB管理者

HiRDBファイルシステム領域の名称には，キャラクタ型スペシャルファイル又はブロック型スペシャルファイルの実体名称をそのまま使用しないで，OSのlnコマンドで実体名称にシンボリックリンクした名称を使用することをお勧めします。

なお，lnコマンドについては，OSのマニュアルを参照してください。

(3)　HiRDBファイルシステム領域のアクセス権の考え方

HiRDBファイルシステム領域のアクセス権を設定するときの考え方について説明します。

(a)　設定値の考え方

HiRDBは，機密保護を強化するため，HiRDB管理者と同じOS上のグループIDを持つユーザ群を設けることで，グループ以外のユーザからのアクセスを制限することを推奨しています。このことから，HiRDBファイルシステム領域のアクセス権についても，領域の所有者とグループに対してだけ読み書きのアクセス権を与えることを推奨します。

例えば，マルチHiRDB構成の場合，それぞれのHiRDBグループを設定することで，HiRDBごとのアクセスを切り分けることができます。これによって，誤って別のHiRDBへアクセスしてしまうことを防ぐことができます。

なお，HiRDBグループについては，「HiRDBグループの設定」を参照してください。

(b)　アクセス権の変更

HiRDBファイルシステム領域のファイルモードを変更する場合の注意事項を，アクセス権の設定値ごとに示します。

アクセス権の設定値（8進数表記）

説明及び注意事項

660

推奨値です。

640

HiRDB管理者と同じグループIDを持つユーザの更新権限をなくします。HiRDB管理者以外の実行を許可している運用コマンド又はユティリティなどがHiRDB管理者以外のユーザ権限で実行できない場合があります。

600

HiRDB管理者だけがアクセス権を持ちます。HiRDB管理者以外の実行を許可している運用コマンド又はユティリティなどがHiRDB管理者以外のユーザ権限で実行できない場合があります。

上記以外

変更しないでください。

(c)　umaskの設定値

HiRDBファイルシステム領域，及びキャラクタ型スペシャルファイル又はブロック型スペシャルファイルのファイルモードを変更する場合は，(b)の説明を参照してumaskの設定を行ってください。

なお，pdfmkfsコマンドで作成したHiRDBファイルシステム領域のファイルモードの初期値は，所有者及びグループに読み書きの権限を与えています（8進数表記で660）。OSのmknodコマンドで作成したキャラクタ型スペシャルファイル又はブロック型スペシャルファイルのファイルモードの初期値については，OSのマニュアルを参照してください。

(d)　HiRDBファイルのアクセス権

HiRDBファイルシステム領域は，上記で説明したOS上のアクセス権が有効になりますが，HiRDBファイルに対してはOS上のアクセス権は無効です。また，HiRDBでは，HiRDBファイルのアクセス権の制御は行っていません。したがって，HiRDBファイルごとにアクセスを制限したい場合は，HiRDBファイルシステム領域を切り分けて，HiRDBファイルシステム領域ごとにアクセス権を変更してください。

(4)　OS又はデバイスドライバの機能で，物理ボリューム及び論理ボリュームの入出力エラーを検知するまでの時間設定

実行者　スーパユーザ

入出力処理が無応答状態になると，そのほかのUAP，ユティリティ，又は運用コマンドもその影響を受けて停滞します。

OS又はデバイスドライバの機能※で物理ボリューム又は論理ボリュームの入出力エラーを検知するまでの時間を設定できる場合は，入出力処理が無応答にならないよう，設定を行ってください。

注※

詳細については，OS又はデバイスドライバのマニュアルを参照してください。

入出力処理が無応答となった場合，UAPやティリティの強制終了も停滞する可能性があるため，設定値は，オペランド又はオプションで指定できるUAP又はユティリティの監視時間より小さくしてください。

オペランド又はオプションで指定できるUAP又はユティリティの監視時間については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「UAP又はユティリティの実行時間の監視（無応答障害時の影響を抑える方法）」を参照してください。

2.3.9　暗号化通信環境の構築

通信暗号化機能を使用する場合の，暗号化通信環境の構築手順について説明します。

(1)　秘密鍵の生成

サーバ証明書に登録する秘密鍵を生成します。

次のアルゴリズムの秘密鍵を生成してください。

RSA

ECDSA

(2)　サーバ証明書の生成

(1)の秘密鍵を指定してサーバ証明書を生成します。

(3)　HiRDBシステム定義の設定

次の表に示すHiRDBシステム定義を設定する必要があります。

表2‒11　通信暗号化機能を使用する場合に指定するシステム定義

システム定義

設定内容

pd_crypto_service_port

クライアントからの暗号化通信の接続要求を受け付けるポート番号を指定します。

pd_crypto_private_key

秘密鍵のファイルパスを指定します。

pd_crypto_certificate_file

サーバ証明書のファイルパスを指定します。

(4)　HiRDBクライアントの設定

通信暗号化機能を使用するクライアントでは，次の表に示すクライアント環境定義を設定する必要があります。

表2‒12　通信暗号化機能を使用するクライアントで指定するクライアント環境定義

設定項目

設定内容

通信暗号化機能

PDSOCKETCRYPTO=YESを指定します。

接続方式

PDCONTYPE=ACTIVEを指定します。

接続形態

次のどちらかを指定して高速接続機能を使用します。

PDFESGRP

PDFESHOST，PDSERVICEGRP，PDSERVICEPORT

PDFESGRP又はPDSERVICEPORTのポート番号にはHiRDBシステム定義pd_crypto_service_portに指定したポート番号を指定します。

2.4　HiRDBのアンインストール

実行者　スーパユーザ及びHiRDB管理者

HiRDBのアンインストールは，今後このサーバマシンでHiRDBを使用しないときだけ実施してください。それ以外でアンインストールを実施することはお勧めしません。

HiRDBをアンインストールする場合の注意事項

HiRDBをアンインストールする場合は，コマンド，ユティリティ，アプリケーション，HiRDB Datareplicator，及びHiRDB Dataextractorはあらかじめ停止しておいてください。これらを停止しないと，実行形式ファイルや共用ライブラリの削除に失敗することがあります。

HiRDB/シングルサーバのアンインストールを行うと，そのサーバマシン上で，次のディレクトリ下に存在するHiRDBの実行に必要なファイル及びディレクトリが削除されます。

/opt/HiRDB_S

ユーザがpdsetupコマンドでOSに登録したすべてのHiRDB運用ディレクトリ※

HiRDB/パラレルサーバのアンインストールを行うと，そのサーバマシン上で，次のディレクトリ下に存在するHiRDBの実行に必要なファイル及びディレクトリが削除されます。

/opt/HiRDB_P

ユーザがpdsetupコマンドでOSに登録したすべてのHiRDB運用ディレクトリ※

注※

pdsetup -dコマンドでHiRDBシステムをOSから削除したときに，KFPS00036-Qメッセージにnで応答していたHiRDB運用ディレクトリも削除対象になります。

HiRDBのアンインストール手順を次に示します。HiRDB/パラレルサーバの場合，HiRDB/パラレルサーバを構成するすべてのサーバマシンでアンインストール作業を実施してください。

〈手順〉

HiRDBを停止します。

pdls -d ustコマンドを実行し，HiRDBが稼働中の場合はpdstopコマンドで

HiRDBを停止します。

稼働中のHiRDBが存在する状態でアンインストールを実行してしまった場合は，HiRDBプロセス及びHiRDBが使用していたOS資源が居残ります。この場合は，OSを一度リブートすることによって，HiRDBプロセスの停止とOS資源の解放をしてください。

HiRDBをOSから削除します。

pdsetup -dコマンドを実行し，KFPS00036-Qメッセージにyで応答をしてHiRDBをOSから削除します。

pdsetup -dコマンドの終了ステータスが0でない場合，障害が起きているおそれがあります。syslogファイルに出力されたメッセージを参照して，障害原因を取り除いてから，OSからの登録削除を再度実行してください。

アンインストールを実行します。

日立PPインストーラを使用してサーバマシンごとにHiRDBをアンインストールします。このとき，日立PPインストーラの画面で結果を確認してください。アンインストールが成功していない場合は，syslogファイルに出力されたメッセージを参照して，障害原因を取り除いてから，アンインストールを再度実行してください。

3　コマンドによる環境設定

この章では，コマンドを使用してHiRDBの環境を設定する方法について説明します。

3.1　コマンドによる環境設定の概要

3.1.1　コマンドによる環境設定手順

(1)　環境設定の前に設計する項目

HiRDBの環境設定をする前に，システムの構成を設計してください。次に示す項目について設計します。

ユニット及びサーバ構成

HiRDBファイルシステム領域の構成

システムファイルの構成

作業表用ファイルの構成

RDエリアの構成

上記の項目の構成を「HiRDB/シングルサーバの設計」又は「HiRDB/パラレルサーバの設計」を参照して決めてください。その後，4.2以降の説明に従ってHiRDBの環境を設定してください。

(2)　環境設定手順

コマンドによるHiRDBの環境設定手順を次の図に示します。

図3‒1　コマンドによるHiRDBの環境設定手順

注※1

詳細は，「HiRDBシステム定義の作成」を参照してください。

注※2

詳細は，「HiRDBファイルシステム領域の作成」を参照してください。

注※3

詳細は，「システムファイルの作成」を参照してください。

注※4

詳細は，「システム用RDエリアの作成」を参照してください。

注※5

詳細は，「HiRDBの初期開始」を参照してください。

注※6

詳細は，「ユーザ用RDエリアの作成」以降を参照してください。

設定する内容

データベース初期設定ユティリティ（pdinit）でシステム用RDエリア（マスタディレクトリ用RDエリア，データディレクトリ用RDエリア及びデータディクショナリ用RDエリア）を作成して，HiRDBをまず開始できるようにします。

その後，データベース構成変更ユティリティ（pdmod）で，必要なRDエリア（ユーザ用RDエリア，データディクショナリLOB用RDエリア，ユーザLOB用RDエリア又はリスト用RDエリア）を追加します。

なお，ユーザ用RDエリア，データディクショナリLOB用RDエリア，ユーザLOB用RDエリア及びリスト用RDエリアは，データベース初期設定ユティリティ（pdinit）でシステム用RDエリアと一緒に作成することもできます。

3.2　HiRDBシステム定義の作成

実行者　HiRDB管理者

設計したシステム構成及び稼働環境に従ってHiRDBシステム定義を作成します。ここで説明する項目を次に示します。

HiRDBシステム定義の作成

HiRDBシステム定義ファイルの共用化（HiRDB/パラレルサーバ限定）

HiRDBシステム定義の変更方法

UAP環境定義の追加又は変更方法

HiRDBシステム定義の各オペランドについては，マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

留意事項

HiRDBシステム定義を作成した後に，pdconfchkコマンドでHiRDBシステム定義の内容の整合性をチェックしてください。このコマンドはHiRDBを開始するために必要な定義の整合性をチェックします。pdconfchkコマンドでチェックできるオペランドについては，マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

HiRDBシステム定義ファイルのパーミッションは，ファイルの所有者（HiRDB管理者）にだけ，読み込み権限及び書き込み権限を持たせるように設定，維持するようにしてください。

HiRDBシステム定義を変更した後に，$PDDIR/conf下のファイルのバックアップを取得してください。HiRDB運用ディレクトリがあるディスクの障害などに備えて，HiRDB運用ディレクトリ下のファイル（$PDDIR/conf下のファイル）のバックアップを取得します。HiRDB運用ディレクトリを回復するには，$PDDIR/conf下のファイルのバックアップが必要になります。

3.2.1　HiRDBシステム定義の作成（HiRDB/シングルサーバの場合）

(1)　システム共通定義の作成

システム共通定義にはHiRDBの構成及び共通情報を定義します。システム共通定義を作成して次に示すファイルに格納します。

$PDDIR/conf/pdsys

システム共通定義では，ユニット構成，サーバ構成，及びグローバルバッファの定義をします。

なお，HiRDBのコマンドやユティリティは，この定義ファイルの内容に従って動作するため，HiRDBのコマンド，又はユティリティを実行するユーザ（OS上のユーザ）に対して，この定義ファイルに対する読み込み権限（r）を与えてください。

(2)　ユニット制御情報定義の作成

ユニット制御情報定義にはユニットの実行環境を定義します。ユニット制御情報定義を作成して次に示すファイルに格納します。

$PDDIR/conf/pdutsys

ユニット制御情報定義ではユニット用ステータスファイルの定義をします。

なお，HiRDBのコマンドやユティリティは，この定義ファイルの内容に従って動作するため，HiRDBのコマンド，又はユティリティを実行するユーザ（OS上のユーザ）に対して，この定義ファイルに対する読み込み権限（r）を与えてください。

(3)　シングルサーバ定義の作成

シングルサーバ定義にはシングルサーバの実行環境を定義します。シングルサーバ定義を作成して次に示すファイルに格納します。

$PDDIR/conf/サーバ名※

HiRDBのコマンドやユティリティは，この定義ファイルの内容に従って動作するため，HiRDBのコマンド，又はユティリティを実行するユーザ（OS上のユーザ）に対して，この定義ファイルに対する読み込み権限（r）を与えてください。

シングルサーバ定義で指定する項目の例を次に示します。

システムログファイル

シンクポイントダンプファイル

サーバ用ステータスファイル

作業表用ファイル

なお，ユティリティ専用ユニットの場合は，シングルサーバ定義は必要ありません。

注※

システム共通定義のpdstartオペランドの-sオプションに指定するサーバ名と同じにしてください。「pdstart -s sds1」と指定した場合は，次に示すファイルに格納してください。

$PDDIR/conf/sds1

(4)　UAP環境定義の作成（任意）

UAPの実行環境を定義します。必要に応じてUAP環境定義を作成して次に示すファイルに格納します。

$PDDIR/conf/pduapenv/任意の名称※

なお，HiRDB管理者はUAP環境定義を使用するユーザに対して，$PDDIR/conf/pduapenvディレクトリの読み込み権限（r）と実行権限（x）を与えてください。また，UAP環境定義ファイルには読み込み権限（r）を与えてください。

また，HiRDBのコマンドやユティリティは，この定義ファイルの内容に従って動作するため，HiRDBのコマンド，又はユティリティを実行するユーザ（OS上のユーザ）に対して，この定義ファイルに対する読み込み権限（r）を与えてください。

UAP環境定義で指定する項目の例を次に示します。

ローカルバッファを使用してアクセスするRDエリア又はインデクスがほかのユーザに使用されている場合のUAPの動作

UAPが使用するローカルバッファ

注※

ファイル名称は先頭がアルファベットの英数字列（最大8文字）にしてください。

(5)　SQL予約語定義の作成（任意）

SQL予約語削除機能を使用する場合，UAPごとに削除する予約語を定義します。必要に応じてSQL予約語定義を作成して次に示すファイルに格納します。

$PDDIR/conf/pdrsvwd/任意の名称※

なお，HiRDB管理者はSQL予約語定義を使用するユーザに対して，$PDDIR/conf/pdrsvwdディレクトリの読み込み権限（r）と実行権限（x）を与えてください。また，SQL予約語削除ファイルには読み込み権限（r）を与えてください。

また，HiRDBのコマンドやユティリティは，この定義ファイルの内容に従って動作するため，HiRDBのコマンド，又はユティリティを実行するユーザ（OS上のユーザ）に対して，この定義ファイルに対する読み込み権限（r）を与えてください。

注※

ファイル名称は先頭がアルファベットの英数字列（最大8文字）にしてください。

(6)　HiRDBシステム定義ファイルの構成例

HiRDBシステム定義ファイルの構成例を次の図に示します。

図3‒2　HiRDBシステム定義ファイルの構成例（HiRDB/シングルサーバの場合）

3.2.2　HiRDBシステム定義の作成（HiRDB/パラレルサーバの場合）

(1)　システム共通定義の作成

システム共通定義にはHiRDBの構成及び共通情報を定義します。システム共通定義を作成して次に示すファイルに格納します。

$PDDIR/conf/pdsys

各サーバマシンに同じ内容のシステム共通定義を作成してください。

システム共通定義では，ユニット構成，サーバ構成，及びグローバルバッファの定義をします。

なお，HiRDBのコマンドやユティリティは，この定義ファイルの内容に従って動作するため，HiRDBのコマンド，又はユティリティを実行するユーザ（OS上のユーザ）に対して，この定義ファイルに対する読み込み権限（r）を与えてください。

(2)　ユニット制御情報定義の作成

ユニット制御情報定義にはユニットの実行環境を定義します。ユニット制御情報定義を作成して次に示すファイルに格納します。

$PDDIR/conf/pdutsys

各サーバマシンにユニット制御情報定義を作成してください。

ユニット制御情報定義では，ユニット用ステータスファイルの定義をします。

なお，HiRDBのコマンドやユティリティは，この定義ファイルの内容に従って動作するため，HiRDBのコマンド，又はユティリティを実行するユーザ（OS上のユーザ）に対して，この定義ファイルに対する読み込み権限（r）を与えてください。

(3)　サーバ共通定義の作成（任意）

サーバ共通定義には，(4)〜(6)で説明するサーバ定義のオペランドの省略値を定義します。必要に応じて各サーバマシンにサーバ共通定義を作成して次に示すファイルに格納します。

$PDDIR/conf/pdsvrc

次に示す場合にサーバ共通定義を作成すると便利です。

1サーバマシンに定義するサーバ数が多い場合

各サーバの定義内容に共通部分が多い場合

サーバ共通定義で指定した内容は，そのサーバマシンに定義したすべてのサーバに対して有効となります。各サーバの定義内容に共通部分が多い場合は，共通部分をサーバ共通定義で指定し，異なる部分を各サーバ定義で指定することをお勧めします。

特に，HiRDBシステム定義ファイルを共用化する場合は，サーバ共通定義を作成することをお勧めします。

また，HiRDBのコマンドやユティリティは，この定義ファイルの内容に従って動作するため，HiRDBのコマンド又はユティリティを実行するユーザ（OS上のユーザ）に対して，この定義ファイルに対する読み込み権限（r）を与えてください。

(4)　フロントエンドサーバ定義の作成

フロントエンドサーバ定義にはフロントエンドサーバの実行環境を定義します。フロントエンドサーバ定義を作成して次に示すファイルに格納します。

$PDDIR/conf/サーバ名※

フロントエンドサーバを定義するサーバマシンに，フロントエンドサーバ定義を作成してください。

フロントエンドサーバ定義で指定する項目の例を次に示します。

フロントエンドサーバ用のシステムログファイル

フロントエンドサーバ用のシンクポイントダンプファイル

フロントエンドサーバ用のステータスファイル

注※

システム共通定義のpdstartオペランドの-sオプションに指定するサーバ名と同じにしてください。例えば，「pdstart -s f001」と指定した場合は，次に示すファイルに格納してください。

$PDDIR/conf/f001

なお，HiRDBのコマンドやユティリティは，この定義ファイルの内容に従って動作するため，HiRDBのコマンド又はユティリティを実行するユーザ（OS上のユーザ）に対して，この定義ファイルに対する読み込み権限（r）を与えてください。

(5)　ディクショナリサーバ定義の作成

ディクショナリサーバ定義にはディクショナリサーバの実行環境を定義します。ディクショナリサーバ定義を作成して次に示すファイルに格納します。

$PDDIR/conf/サーバ名※

ディクショナリサーバを定義するサーバマシンに，ディクショナリサーバ定義を作成してください。

ディクショナリサーバ定義で指定する項目の例を次に示します。

ディクショナリサーバ用のシステムログファイル

ディクショナリサーバ用のシンクポイントダンプファイル

ディクショナリサーバ用のステータスファイル

作業表用ファイル

注※

システム共通定義のpdstartオペランドの-sオプションに指定するサーバ名と同じにしてください。例えば，「pdstart -s dic」と指定した場合は，次に示すファイルに格納してください。

$PDDIR/conf/dic

なお，HiRDBのコマンドやユティリティは，この定義ファイルの内容に従って動作するため，HiRDBのコマンド又はユティリティを実行するユーザ（OS上のユーザ）に対して，この定義ファイルに対する読み込み権限（r）を与えてください。

(6)　バックエンドサーバ定義の作成

バックエンドサーバ定義にはバックエンドサーバの実行環境を定義します。バックエンドサーバ定義を作成して次に示すファイルに格納します。

$PDDIR/conf/サーバ名※

バックエンドサーバを定義するサーバマシンに，バックエンドサーバ定義を作成してください。

バックエンドサーバ定義で指定する項目の例を次に示します。

バックエンドサーバ用のシステムログファイル

バックエンドサーバ用のシンクポイントダンプファイル

バックエンドサーバ用のステータスファイル

作業表用ファイル

注※

システム共通定義のpdstartオペランドの-sオプションに指定するサーバ名と同じにしてください。例えば，「pdstart -s b001」と指定した場合は，次に示すファイルに格納してください。

$PDDIR/conf/b001

なお，HiRDBのコマンドやユティリティは，この定義ファイルの内容に従って動作するため，HiRDBのコマンド又はユティリティを実行するユーザ（OS上のユーザ）に対して，この定義ファイルに対する読み込み権限（r）を与えてください。

(7)　UAP環境定義の作成（任意）

UAPの実行環境を定義します。必要に応じてUAP環境定義を作成して次に示すファイルに格納します。

$PDDIR/conf/pduapenv/任意の名称※

UAP環境定義はフロントエンドサーバがあるユニットに作成します。マルチフロントエンドサーバの場合は，UAP環境定義を適用したいフロントエンドサーバに定義してください。

なお，HiRDB管理者はUAP環境定義を使用するユーザに対して，$PDDIR/conf/pduapenvディレクトリの読み込み権限（r）と実行権限（x）を与えてください。また，UAP環境定義ファイルには読み込み権限（r）を与えてください。

また，HiRDBのコマンドやユティリティは，この定義ファイルの内容に従って動作するため，HiRDBのコマンド又はユティリティを実行するユーザ（OS上のユーザ）に対して，この定義ファイルに対する読み込み権限（r）を与えてください。

UAP環境定義で指定する項目の例を次に示します。

ローカルバッファを使用してアクセスするRDエリア又はインデクスがほかのユーザに使用されている場合のUAPの動作

UAPが使用するローカルバッファ

注※

ファイル名称は先頭がアルファベットの英数字列（最大8文字）にしてください。

(8)　SQL予約語定義の作成（任意）

SQL予約語削除機能を使用する場合，UAPごとに削除する予約語を定義します。必要に応じてSQL予約語定義を作成して次に示すファイルに格納します。

$PDDIR/conf/pdrsvwd/任意の名称※

SQL予約語定義はフロントエンドサーバがあるユニットに作成します。マルチフロントエンドサーバの場合は，UAP環境定義を適用したいフロントエンドサーバに定義してください。

なお，HiRDB管理者はSQL予約語定義を使用するユーザに対して，$PDDIR/conf/pdrsvwdディレクトリの読み込み権限（r）と実行権限（x）を与えてください。また，SQL予約語削除ファイルには読み込み権限（r）を与えてください。

また，HiRDBのコマンドやユティリティは，この定義ファイルの内容に従って動作するため，HiRDBのコマンド又はユティリティを実行するユーザ（OS上のユーザ）に対して，この定義ファイルに対する読み込み権限（r）を与えてください。

注※

ファイル名称は先頭がアルファベットの英数字列（最大8文字）にしてください。

(9)　HiRDBシステム定義ファイルの構成例

HiRDBシステム定義ファイルの構成例を次の図に示します。

図3‒3　HiRDBシステム定義ファイルの構成例（HiRDB/パラレルサーバの場合）

3.2.3　HiRDBシステム定義ファイルの共用化（HiRDB/パラレルサーバの場合）

HiRDB/パラレルサーバの場合，HiRDBシステム定義ファイルをサーバマシンごとに作成して管理する必要があります。しかし，ファイル共用機能（NFS）を利用すると，ユニット制御情報定義ファイルを除いたHiRDBシステム定義ファイルを一つのサーバマシンで管理できます。これをHiRDBシステム定義ファイルの共用化といいます。HiRDBシステム定義ファイルの共用化を次の図に示します。

図3‒4　HiRDBシステム定義ファイルの共用化

注　網掛け部分が共用化したファイルです。

(1)　共用化しない場合とする場合の比較

共用化していない場合

共用化する場合

HiRDBシステム定義をサーバマシンごとに管理する必要があります。

HiRDBシステム定義を一つのサーバマシンで管理できます。ただし，ユニット制御情報定義を除きます。

システム共通定義を変更する場合，サーバマシンの数だけ修正が必要となります。

例えば，四つのサーバマシンで構成されている場合，四つのシステム共通定義があります。システム共通定義の内容は同じである必要があるため，四つとも修正が必要となります。

システム共通定義は一つになるため，修正が1回で済みます。

修正回数が少なくなるため，修正誤りの可能性が少なくなります。

HiRDBが共用ディレクトリを参照できなくなると，HiRDBが異常終了することがあります。

また，ネットワークを介したファイルアクセスであるため，性能遅延，データ欠損などが発生する場合があり，信頼性の面から使用を推奨しません。

(2)　共用化するための手順

共用化するHiRDBシステム定義ファイルを格納する任意のディレクトリを作成します。このディレクトリは，HiRDBシステム定義ファイルを共通管理するサーバマシンに作成してください。このディレクトリを共用ディレクトリといいます。共通管理するサーバマシンは任意ですが，システムマネジャを定義するサーバマシンで管理することをお勧めします。

共用ディレクトリ下にユニット制御情報定義ファイルを除いたHiRDBシステム定義ファイルを作成します。

ユニット制御情報定義ファイルを各サーバマシンの次に示すディレクトリ下に作成します。

$PDDIR/conf/

このとき，PDCONFPATHオペランドに共用ディレクトリ名称を指定します。

3.2.4　HiRDBシステム定義（UAP環境定義を除く）の変更方法

HiRDBシステム定義を変更する手順を説明します。

留意事項

HiRDBシステム定義を変更した後に，$PDDIR/conf下のファイルのバックアップを取得してください。HiRDB運用ディレクトリがあるディスクの障害などに備えて，HiRDB運用ディレクトリ下のファイル（$PDDIR/conf下のファイル）のバックアップを取得します。HiRDB運用ディレクトリを回復するには，$PDDIR/conf下のファイルのバックアップが必要になります。また，$PDCONFPATHがHiRDB運用ディレクトリ下にある場合は，同様にバックアップを取得してください。

HiRDB/パラレルサーバの場合，ユニットごとに$PDDIR/conf及び$PDCONFPATH下にサブディレクトリを作成して，HiRDBシステム定義の内容をチェックしてください。

(1)　HiRDBシステム定義の変更手順

HiRDBシステム定義の変更手順を次に示します。なお，$PDDIR/confはユニット制御情報定義ファイルを格納しているディレクトリを意味しています。$PDCONFPATHはそれ以外のHiRDBシステム定義ファイルを格納しているディレクトリを意味しています。

〈手順〉

$PDDIR/conf及び$PDCONFPATH下にサブディレクトリを作成します。この例ではサブディレクトリとしてworkを作成します。

ユニット制御情報定義ファイルを$PDDIR/conf/work下にコピーします。そのほかのHiRDBシステム定義ファイルを$PDCONFPATH/work下にコピーします。

$PDDIR/conf/work及び$PDCONFPATH/work下にコピーしたHiRDBシステム定義を変更します。

pdconfchk -d workコマンドで，$PDDIR/conf/work及び$PDCONFPATH/work下のHiRDBシステム定義の内容をチェックします。エラーがある場合はHiRDBシステム定義を修正して，再度pdconfchkコマンドを実行してください。

pdstopコマンドでHiRDBを正常終了します。

pdlogunldコマンドで，アンロード待ち状態のシステムログファイルをアンロードします。

3で変更したHiRDBシステム定義ファイルを$PDDIR/conf又は$PDCONFPATH下にコピーして，HiRDBシステム定義ファイルを置き換えます。

次に示すオペランドの指定値を変更した場合は，pdloginitコマンドでシステムログファイルを初期化します。

pd_log_dual

pdstart

pdstartコマンドでHiRDBを正常開始します。

(2)　システム構成変更コマンドを使用したHiRDBシステム定義の変更手順

システム構成変更コマンド（pdchgconfコマンド）を使用すると，HiRDBの稼働中にHiRDBシステム定義を変更できるため，HiRDBを終了する必要はありません。ただし，このコマンドを使用する場合はHiRDB Advanced High Availabilityが必要になります。システム構成変更コマンドを使用したHiRDBシステム定義の変更手順を次に示します。

〈手順〉

$PDDIR/conf/chgconfディレクトリを作成します。

使用中のHiRDBシステム定義ファイルを1で作成したディレクトリ下にコピーします。

$PDDIR/conf/chgconf下のHiRDBシステム定義を変更します。

pdconfchkコマンドで，$PDDIR/conf/chgconf下のHiRDBシステム定義のチェックを行います。エラーがある場合はHiRDBシステム定義を修正して，再度pdconfchkコマンドを実行してください。

pdchgconfコマンドで，HiRDBシステム定義を変更後のHiRDBシステム定義に置き換えます。

pdchgconfコマンドを実行すると，使用中（変更前）のHiRDBシステム定義ファイルが$PDDIR/conf/backconf下に退避されます。そして，$PDDIR/conf/chgconf下の変更後のHiRDBシステム定義ファイルが$PDDIR/conf下にコピーされます。

注意事項

pdchgconfコマンドの入力後，15分以上トランザクション又はユティリティが動き続けた場合，pdchgconfコマンドが異常終了します。

システム構成変更コマンドを使用したHiRDBシステム定義の変更には制限事項があります。制限事項については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(3)　注意事項

システム共通定義を修正する場合は，すべてのサーバマシンのシステム共通定義を同じように修正してください（HiRDB/パラレルサーバの場合）。

稼働中のHiRDBが使用しているHiRDBシステム定義は，変更又は削除しないでください。変更又は削除した場合，そのHiRDBの動作は保証できません。

HiRDBが計画停止，強制終了，又は異常終了した場合，HiRDBシステム定義のオペランドで変更できるものと変更できないものがあります。詳細については，マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

3.2.5　UAP環境定義の追加又は変更方法

UAP環境定義の追加又は変更手順を次に示します。

〈手順〉

UAP環境定義を使用するUAPが実行中でないか確認します。UAPの実行中にUAP環境定義を追加又は変更すると，実行中のUAPは変更前のUAP環境定義が適用されます。ただし，タイミングによっては変更後のUAP環境定義が適用されることがあります。

UAP環境定義を追加又は変更します。

追加又は変更したUAP環境定義を使用してUAPを実行します。

3.3　HiRDBファイルシステム領域の作成

実行者　HiRDB管理者

HiRDBファイルを作成する領域（HiRDBファイルシステム領域）をpdfmkfsコマンドで作成します。HiRDBファイルシステム領域を作成する場所は，通常ファイル又はキャラクタ型スペシャルファイル上になります。

なお，NFSなどのネットワークを経由するファイルシステム上のファイルは，HiRDBファイルシステム領域として使用できません。

3.3.1　HiRDBファイルシステム領域の種類

HiRDBファイルシステム領域は，次の表に示す用途ごとに作成してください。用途はpdfmkfsコマンドの-kオプションで指定します。

表3‒1　HiRDBファイルシステム領域の種類

項番

HiRDBファイルシステム領域の種類

-kオプションの指定

1

RDエリア用

DB

2

共用RDエリア用

SDB

3

システムファイル用

SYS

4

作業表用ファイル用

WORK

5

ユティリティ用

UTL

6

リスト用RDエリア用

WORK

HiRDBを稼働するためには，1，3，及び4のHiRDBファイルシステム領域が必要です。

HiRDBファイルシステム領域の設計方法については，HiRDB/シングルサーバの場合は，「HiRDBファイルシステム領域の設計」，HiRDB/パラレルサーバの場合は，「HiRDBファイルシステム領域の設計」を参照してください。

注意事項

作成するHiRDBファイルシステムの領域長は，パーティションの領域長と等しいか又は小さくしてください。パーティションの領域長より大きくすると，そのパーティションに物理的に続くパーティションを破壊する場合があります。

3.3.2　キャラクタ型スペシャルファイルを使用する場合

(1)　キャラクタ型スペシャルファイルの適用範囲

pdfmkfsコマンドの-kオプション（HiRDBファイルシステム領域の使用目的）にUTLを指定した場合に，キャラクタ型スペシャルファイル上に作成できるユティリティ用ファイルを次に示します。

バックアップファイル

アンロードログファイル

アンロードデータファイル

差分バックアップ管理ファイル

インデクス情報ファイル

(2)　初期設定

キャラクタ型スペシャルファイルを使用するには，pdfmkfsコマンドでキャラクタ型スペシャルファイルをHiRDBファイルシステム領域用に初期設定してください。キャラクタ型スペシャルファイルをシンボリックリンクした場合は，リンク名称を指定します。

なお，初期設定をする前に，ファイルシステム領域の所有者及びアクセス権を変更してください。変更方法については，「キャラクタ型スペシャルファイル又はブロック型スペシャルファイル上にHiRDBファイルシステム領域を作成する場合」を参照してください。

pdfmkfsコマンドの例を次に示します。

pdfmkfs -n 200 -l 20 -k DB /dev/raw/raw1

3.3.3　ラージファイルを作成する場合

HiRDBファイルシステム領域長の上限は2,047メガバイト（約2ギガバイト）です。これを超えるHiRDBファイルシステム領域を作成する場合は，HiRDBファイルシステム領域をラージファイルとして作成する必要があります。ラージファイルとして作成すると，HiRDBファイルシステム領域長の上限は1,048,575メガバイトになります。

●ラージファイルの作成方法

ラージファイルを作成する方法は，通常のHiRDBファイルシステム領域の作成方法と同じです。pdfmkfsコマンドの-nオプションで，ラージファイルとするHiRDBファイルシステム領域のサイズ（2ギガバイト以上）を指定します。

●ユティリティで使用するファイル

次に示すユティリティで使用するファイルのうち，ラージファイルを使用できるものとできないものがあります。

データベース作成ユティリティ（pdload）

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）

これらのユティリティで使用するファイルが，ラージファイルを使用できるかどうかについては，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

3.3.4　例題1（RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域の作成）

RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域を作成する例を次に示します。

（例）

RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域を作成します。

pdfmkfs -n 50 -l 10 -k DB -i /dbarea01

〔説明〕

-n：HiRDBファイルシステム領域の領域長をメガバイト単位で指定します。

-l：HiRDBファイルシステム領域内に作成するHiRDBファイル数の上限値を指定します。

-k：HiRDBファイルシステム領域の用途を指定します。

RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域なので，DBを指定します。

-i：HiRDBファイルシステム領域の全領域を初期化する場合に指定します。

-iオプションを指定すると，領域全体を確保します。-iオプションを省略すると，HiRDBファイルシステム領域の管理情報だけを作成します。

/dbarea01：作成するHiRDBファイルシステム領域の名称を指定します。

コマンドの実行後，実行結果が正しいかどうかを確認することをお勧めします。コマンドの実行結果の確認方法については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

3.3.5　例題2（システムファイル用のHiRDBファイルシステム領域の作成）

システムファイル用のHiRDBファイルシステム領域を作成する例を次に示します。

（例）

システムファイル用のHiRDBファイルシステム領域を作成します。

pdfmkfs -n 50 -l 20 -k SYS -i /sysarea01

〔説明〕

-n：HiRDBファイルシステム領域の領域長をメガバイト単位で指定します。

-l：HiRDBファイルシステム領域内に作成するHiRDBファイル数の上限値を指定します。

-k：HiRDBファイルシステム領域の用途を指定します。

システムファイル用のHiRDBファイルシステム領域なので，SYSを指定します。

-i：HiRDBファイルシステム領域の全領域を初期化する場合に指定します。

-iオプションを指定すると，領域全体を確保します。-iオプションを省略すると，HiRDBファイルシステム領域の管理情報だけを作成します。

/sysarea01：作成するHiRDBファイルシステム領域の名称を指定します。

コマンドの実行後，実行結果が正しいかどうかを確認することをお勧めします。コマンドの実行結果の確認方法については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

3.3.6　例題3（作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域の作成）

作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域を作成する例を次に示します。

（例）

作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域を作成します。

pdfmkfs -n 50 -l 20 -k WORK -e 3300 -i -a /workarea01

〔説明〕

-n：HiRDBファイルシステム領域の領域長をメガバイト単位で指定します。

領域長の見積もり方法については，「作業表用ファイルの容量の見積もり」を参照してください。

-l：HiRDBファイルシステム領域内に作成するHiRDBファイル数の上限値を指定します。

-k：HiRDBファイルシステム領域の用途を指定します。

作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域なので，WORKを指定します。

-e：HiRDBファイルシステム領域内のHiRDBファイルの増分回数を指定します。

-i：HiRDBファイルシステム領域の全領域を初期化する場合に指定します。

-iオプションを指定すると，領域全体を確保します。-iオプションを省略すると，HiRDBファイルシステム領域の管理情報だけを作成します。

-a：自動的にHiRDBファイルシステム領域を拡張するときに指定します。

RDエリアの自動増分や作業表を使用するSQLの実行などで，-nオプションで指定したサイズを超えても，自動的に必要な分だけHiRDBファイルシステム領域を拡張するときに指定します。

/workarea01：

作成するHiRDBファイルシステム領域の名称を指定します。HiRDBシステム定義のpdworkオペランドで指定した名称を指定します。

コマンドの実行後，実行結果が正しいかどうかを確認することをお勧めします。コマンドの実行結果の確認方法については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

3.3.7　例題4（ユティリティ用のHiRDBファイルシステム領域の作成）

ユティリティ用のHiRDBファイルシステム領域を作成する例を次に示します。ユティリティ用のHiRDBファイルシステム領域には，次に示すファイルを作成します。

バックアップファイル

アンロードデータファイル

アンロードログファイル

差分バックアップ管理ファイル

インデクス情報ファイル

（例）

ユティリティ用のHiRDBファイルシステム領域を作成します。

pdfmkfs -n 50 -l 10 -k UTL -i /utlarea01

〔説明〕

-n：HiRDBファイルシステム領域の領域長をメガバイト単位で指定します。

-l：HiRDBファイルシステム領域内に作成するHiRDBファイル数の上限値を指定します。

-k：HiRDBファイルシステム領域の用途を指定します。

ユティリティ用のHiRDBファイルシステム領域なので，UTLを指定します。

-i：HiRDBファイルシステム領域の全領域を初期化する場合に指定します。

-iオプションを指定すると，領域全体を確保します。-iオプションを省略すると，HiRDBファイルシステム領域の管理情報だけを作成します。

/utlarea01：作成するHiRDBファイルシステム領域の名称を指定します。

コマンドの実行後，実行結果が正しいかどうかを確認することをお勧めします。コマンドの実行結果の確認方法については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

3.3.8　例題5（リスト用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域の作成）

リスト用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域を作成する例を次に示します。

（例）

リスト用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域を作成します。

pdfmkfs -n 50 -l 10 -k WORK -i /listarea01

〔説明〕

-n：HiRDBファイルシステム領域の領域長をメガバイト単位で指定します。

-l：HiRDBファイルシステム領域内に作成するHiRDBファイル数の上限値を指定します。

-k：HiRDBファイルシステム領域の用途を指定します。

リスト用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域なので，WORKを指定します。

-i：HiRDBファイルシステム領域の全領域を初期化する場合に指定します。

-iオプションを指定すると，領域全体を確保します。-iオプションを省略すると，HiRDBファイルシステム領域の管理情報だけを作成します。

/listarea01：作成するHiRDBファイルシステム領域の名称を指定します。

コマンドの実行後，実行結果が正しいかどうかを確認することをお勧めします。コマンドの実行結果の確認方法については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

3.4　システムファイルの作成

実行者　HiRDB管理者

「HiRDBファイルシステム領域の作成」で作成したシステムファイル用のHiRDBファイルシステム領域に，次に示すファイル（システムファイル）を作成します。

システムログファイル

シンクポイントダンプファイル

ステータスファイル

システムファイルの設計方法については，HiRDB/シングルサーバの場合は「システムファイルの設計」，HiRDB/パラレルサーバの場合は「システムファイルの設計」を参照してください。

3.4.1　システムログファイルの作成

pdloginitコマンドで，HiRDBファイルシステム領域にシステムログファイルを作成します。

（例）

HiRDBファイルシステム領域（/sysarea01）にシステムログファイル（log01）を作成します。

pdloginit -d sys -s b001 -f /sysarea01/log01 -n 1024

〔説明〕

-d sys：システムログファイルを作成する場合に指定します。

-s：システムログファイルを作成するサーバの名称を指定します。

HiRDB/シングルサーバの場合は指定は不要です。

-f：システムログファイルの名称を指定します。

HiRDBシステム定義のサーバ定義のpdlogadpf -d sysオペランドで指定した名称を指定します。

-n：システムログファイルのレコード数を指定します。

1システムログファイルの容量はレコード長×レコード数（バイト）になります。システムログファイルのレコード長は通常1024バイトですが，pd_log_rec_lengオペランドを指定している場合はpd_log_rec_lengオペランドの指定値になります。

コマンドの実行後，実行結果が正しいかどうか確認することをお勧めします。コマンドの実行結果の確認方法については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

HiRDBシステム定義との関係

HiRDBシステム定義のサーバ定義の次に示すオペランドと関係があります。

pdlogadfg -d sys

pdlogadpf -d sys

作成したシステムログファイルは，これらのオペランドで定義しておく必要があります。

3.4.2　シンクポイントダンプファイルの作成

pdloginitコマンドで，HiRDBファイルシステム領域にシンクポイントダンプファイルを作成します。

（例）

HiRDBファイルシステム領域（/sysarea01）にシンクポイントダンプファイル（sync01）を作成します。

pdloginit -d spd -s b001 -f /sysarea01/sync01 -n 64

〔説明〕

-d spd：シンクポイントダンプファイルを作成する場合に指定します。

-s：シンクポイントダンプファイルを作成するサーバの名称を指定します。

HiRDB/シングルサーバの場合は指定は不要です。

-f：シンクポイントダンプファイルの名称を指定します。

HiRDBシステム定義のサーバ定義のpdlogadpf -d spdオペランドで指定した名称を指定します。

-n：シンクポイントダンプファイルのレコード数を指定します。

1シンクポイントダンプファイルの容量は4096×レコード数（バイト）になります。

コマンドの実行後，実行結果が正しいかどうか確認することをお勧めします。コマンドの実行結果の確認方法については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

HiRDBシステム定義との関係

HiRDBシステム定義のサーバ定義の次に示すオペランドと関係があります。

pdlogadfg -d spd

pdlogadpf -d spd

作成したシンクポイントダンプファイルは，これらのオペランドで定義しておく必要があります。

3.4.3　ステータスファイルの作成

pdstsinitコマンドで，HiRDBファイルシステム領域にステータスファイルを作成します。ステータスファイルは，ユニット用ステータスファイルとサーバ用ステータスファイルの両方を作成します。

（例）

HiRDBファイルシステム領域（/sysarea01）にサーバ用ステータスファイル（sts01）を作成します。

pdstsinit -s b001 -f /sysarea01/sts01 -l 4096 -c 256

〔説明〕

-s：サーバ用ステータスファイルを作成するサーバの名称を指定します。

-f：サーバ用ステータスファイルの名称を指定します。

HiRDBシステム定義のサーバ定義のpd_sts_file_nameオペランドで指定した名称を指定します。

-l：ステータスファイルのレコード長を指定します。

-c：ステータスファイルのレコード数を指定します。

1ステータスファイルの容量はレコード長×レコード数（バイト）になります。

コマンドの実行後，実行結果が正しいかどうか確認することをお勧めします。コマンドの実行結果の確認方法については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

HiRDBシステム定義との関係

HiRDBシステム定義の次に示すオペランドと関係があります。

pd_syssts_file_name（ユニット用ステータスファイル）

pd_sts_file_name（サーバ用ステータスファイル）

作成したステータスファイルは，これらのオペランドで定義しておく必要があります。

3.4.4　システムファイルの作成例（HiRDB/シングルサーバの場合）

次に示すシステム構成のシステムファイルの作成例を説明します。

HiRDBファイルシステム領域の構成

(1)　システムファイルの定義（HiRDBシステム定義の指定）

HiRDBシステム定義にシステムファイルを定義します。

(a)　ユニット制御情報定義（ユニット用ステータスファイルの定義）

ユニット制御情報定義にユニット用ステータスファイルを定義します。

定義例

set pd_syssts_file_name_1="usts1","/sysarea01/usts01a"¥
                                 ,"/sysarea02/usts01b"
set pd_syssts_file_name_2="usts2","/sysarea02/usts02a"¥
                                 ,"/sysarea03/usts02b"
set pd_syssts_file_name_3="usts3","/sysarea03/usts03a"¥
                                 ,"/sysarea01/usts03b"

(b)　シングルサーバ定義

シングルサーバ定義にシステムログファイル，シンクポイントダンプファイル，及びサーバ用ステータスファイルを定義します。

システムログファイルの定義例

pdlogadfg -d sys -g log1 ONL
pdlogadfg -d sys -g log2 ONL
pdlogadfg -d sys -g log3 ONL
pdlogadpf -d sys -g log1 -a "/sysarea01/log01a"¥
                         -b "/sysarea02/log01b"
pdlogadpf -d sys -g log2 -a "/sysarea02/log02a"¥
                         -b "/sysarea03/log02b"
pdlogadpf -d sys -g log3 -a "/sysarea03/log03a"¥
                         -b "/sysarea01/log03b"

シンクポイントダンプファイルの定義例

pdlogadfg -d spd -g sync1 ONL
pdlogadfg -d spd -g sync2 ONL
pdlogadfg -d spd -g sync3 ONL
pdlogadpf -d spd -g sync1 -a "/sysarea01/sync01"
pdlogadpf -d spd -g sync2 -a "/sysarea02/sync02"
pdlogadpf -d spd -g sync3 -a "/sysarea03/sync03"

サーバ用ステータスファイルの定義例

set pd_sts_file_name_1="ssts1","/sysarea01/ssts01a"¥
                              ,"/sysarea02/ssts01b"
set pd_sts_file_name_2="ssts2","/sysarea02/ssts02a"¥
                              ,"/sysarea03/ssts02b"
set pd_sts_file_name_3="ssts3","/sysarea03/ssts03a"¥
                              ,"/sysarea01/ssts03b"

(2)　HiRDBファイルシステム領域の作成

pdfmkfsコマンドでHiRDBファイルシステム領域を作成します。

コマンドの入力例

pdfmkfs -n 50 -l 20 -i -k SYS /sysarea01
pdfmkfs -n 50 -l 20 -i -k SYS /sysarea02
pdfmkfs -n 50 -l 20 -i -k SYS /sysarea03

(3)　システムファイルの作成

(a)　システムログファイルの作成

pdloginitコマンドでシステムログファイルを作成します。

コマンドの入力例

pdloginit -d sys -f /sysarea01/log01a -n 1024
pdloginit -d sys -f /sysarea01/log03b -n 1024
pdloginit -d sys -f /sysarea02/log02a -n 1024
pdloginit -d sys -f /sysarea02/log01b -n 1024
pdloginit -d sys -f /sysarea03/log03a -n 1024
pdloginit -d sys -f /sysarea03/log02b -n 1024

(b)　シンクポイントダンプファイルの作成

pdloginitコマンドでシンクポイントダンプファイルを作成します。

コマンドの入力例

pdloginit -d spd -f /sysarea01/sync01 -n 64
pdloginit -d spd -f /sysarea02/sync02 -n 64
pdloginit -d spd -f /sysarea03/sync03 -n 64

(c)　サーバ用ステータスファイルの作成

pdstsinitコマンドでサーバ用ステータスファイルを作成します。

コマンドの入力例

pdstsinit -s sds1 -f /sysarea01/ssts01a -l 4096 -c 256
pdstsinit -s sds1 -f /sysarea01/ssts03b -l 4096 -c 256
pdstsinit -s sds1 -f /sysarea02/ssts02a -l 4096 -c 256
pdstsinit -s sds1 -f /sysarea02/ssts01b -l 4096 -c 256
pdstsinit -s sds1 -f /sysarea03/ssts03a -l 4096 -c 256
pdstsinit -s sds1 -f /sysarea03/ssts02b -l 4096 -c 256

(d)　ユニット用ステータスファイルの作成

pdstsinitコマンドでユニット用ステータスファイルを作成します。

コマンドの入力例

pdstsinit -u unt1 -f /sysarea01/usts01a -l 4096 -c 256
pdstsinit -u unt1 -f /sysarea01/usts03b -l 4096 -c 256
pdstsinit -u unt1 -f /sysarea02/usts02a -l 4096 -c 256
pdstsinit -u unt1 -f /sysarea02/usts01b -l 4096 -c 256
pdstsinit -u unt1 -f /sysarea03/usts03a -l 4096 -c 256
pdstsinit -u unt1 -f /sysarea03/usts02b -l 4096 -c 256

3.4.5　システムファイルの作成例（HiRDB/パラレルサーバの場合）

次に示すシステム構成のシステムファイルの作成例を説明します。

（凡例）

MGR：システムマネジャ

FES：フロントエンドサーバ

DS：ディクショナリサーバ

BES：バックエンドサーバ

HiRDBファイルシステム領域の構成

〔説明〕

ユニットAのHiRDBファイルシステム領域の構成例です。以降の例題では，ユニットAのシステムファイルの作成例についてだけ説明します。

(1)　システムファイルの定義（HiRDBシステム定義の指定）

HiRDBシステム定義にシステムファイルを定義します。

(a)　ユニット制御情報定義（ユニット用ステータスファイルの定義）

ユニット制御情報定義にユニット用ステータスファイルを定義します。

定義例

set pd_syssts_file_name_1="u1sts1","/sysarea01/u1sts01a"¥
                                  ,"/sysarea02/u1sts01b"
set pd_syssts_file_name_2="u1sts2","/sysarea02/u1sts02a"¥
                                  ,"/sysarea03/u1sts02b"
set pd_syssts_file_name_3="u1sts3","/sysarea03/u1sts03a"¥
                                  ,"/sysarea01/u1sts03b"

(b)　FES1のフロントエンドサーバ定義

FES1のフロントエンドサーバ定義にシステムログファイル，シンクポイントダンプファイル，及びサーバ用ステータスファイルを定義します。

システムログファイルの定義例

pdlogadfg -d sys -g f1log1 ONL
pdlogadfg -d sys -g f1log2 ONL
pdlogadfg -d sys -g f1log3 ONL
pdlogadpf -d sys -g f1log1 -a "/sysarea01/f1log01a"¥
                           -b "/sysarea02/f1log01b"
pdlogadpf -d sys -g f1log2 -a "/sysarea02/f1log02a"¥
                           -b "/sysarea03/f1log02b"
pdlogadpf -d sys -g f1log3 -a "/sysarea03/f1log03a"¥
                           -b "/sysarea01/f1log03b"

シンクポイントダンプファイルの定義例

pdlogadfg -d spd -g f1sync1 ONL
pdlogadfg -d spd -g f1sync2 ONL
pdlogadfg -d spd -g f1sync3 ONL
pdlogadpf -d spd -g f1sync1 -a "/sysarea01/f1sync01"
pdlogadpf -d spd -g f1sync2 -a "/sysarea02/f1sync02"
pdlogadpf -d spd -g f1sync3 -a "/sysarea03/f1sync03"

サーバ用ステータスファイルの定義例

set pd_sts_file_name_1="f1sts1","/sysarea01/f1sts01a"¥
                               ,"/sysarea02/f1sts01b"
set pd_sts_file_name_2="f1sts2","/sysarea02/f1sts02a"¥
                               ,"/sysarea03/f1sts02b"
set pd_sts_file_name_3="f1sts3","/sysarea03/f1sts03a"¥
                               ,"/sysarea01/f1sts03b"

(c)　BES1のバックエンドサーバ定義

BES1のバックエンドサーバ定義にシステムログファイル，シンクポイントダンプファイル，及びサーバ用ステータスファイルを定義します。

システムログファイルの定義例

pdlogadfg -d sys -g b1log1 ONL
pdlogadfg -d sys -g b1log2 ONL
pdlogadfg -d sys -g b1log3 ONL
pdlogadpf -d sys -g b1log1 -a "/sysarea01/b1log01a"¥
                           -b "/sysarea02/b1log01b"
pdlogadpf -d sys -g b1log2 -a "/sysarea02/b1log02a"¥
                           -b "/sysarea03/b1log02b"
pdlogadpf -d sys -g b1log3 -a "/sysarea03/b1log03a"¥
                           -b "/sysarea01/b1log03b"

シンクポイントダンプファイルの定義例

pdlogadfg -d spd -g b1sync1 ONL
pdlogadfg -d spd -g b1sync2 ONL
pdlogadfg -d spd -g b1sync3 ONL
pdlogadpf -d spd -g b1sync1 -a "/sysarea01/b1sync01"
pdlogadpf -d spd -g b1sync2 -a "/sysarea02/b1sync02"
pdlogadpf -d spd -g b1sync3 -a "/sysarea03/b1sync03"

サーバ用ステータスファイルの定義例

set pd_sts_file_name_1="b1sts1","/sysarea01/b1sts01a"¥
                               ,"/sysarea02/b1sts01b"
set pd_sts_file_name_2="b1sts2","/sysarea02/b1sts02a"¥
                               ,"/sysarea03/b1sts02b"
set pd_sts_file_name_3="b1sts3","/sysarea03/b1sts03a"¥
                               ,"/sysarea01/b1sts03b"

(d)　BES2のバックエンドサーバ定義

BES2のバックエンドサーバ定義にシステムログファイル，シンクポイントダンプファイル，及びサーバ用ステータスファイルを定義します。

システムログファイルの定義例

pdlogadfg -d sys -g b2log1 ONL
pdlogadfg -d sys -g b2log2 ONL
pdlogadfg -d sys -g b2log3 ONL
pdlogadpf -d sys -g b2log1 -a "/sysarea01/b2log01a"¥
                           -b "/sysarea02/b2log01b"
pdlogadpf -d sys -g b2log2 -a "/sysarea02/b2log02a"¥
                           -b "/sysarea03/b2log02b"
pdlogadpf -d sys -g b2log3 -a "/sysarea03/b2log03a"¥
                           -b "/sysarea01/b2log03b"

シンクポイントダンプファイルの定義例

pdlogadfg -d spd -g b2sync1 ONL
pdlogadfg -d spd -g b2sync2 ONL
pdlogadfg -d spd -g b2sync3 ONL
pdlogadpf -d spd -g b2sync1 -a "/sysarea01/b2sync01"
pdlogadpf -d spd -g b2sync2 -a "/sysarea02/b2sync02"
pdlogadpf -d spd -g b2sync3 -a "/sysarea03/b2sync03"

サーバ用ステータスファイルの定義例

set pd_sts_file_name_1="b2sts1","/sysarea01/b2sts01a"¥
                               ,"/sysarea02/b2sts01b"
set pd_sts_file_name_2="b2sts2","/sysarea02/b2sts02a"¥
                               ,"/sysarea03/b2sts02b"
set pd_sts_file_name_3="b2sts3","/sysarea03/b2sts03a"¥
                               ,"/sysarea01/b2sts03b"

(2)　HiRDBファイルシステム領域の作成

pdfmkfsコマンドでHiRDBファイルシステム領域を作成します。

コマンドの入力例

pdfmkfs -n 50 -l 20 -i -k SYS /sysarea01
pdfmkfs -n 50 -l 20 -i -k SYS /sysarea02
pdfmkfs -n 50 -l 20 -i -k SYS /sysarea03

(3)　システムファイルの作成

(a)　システムログファイルの作成

pdloginitコマンドでシステムログファイルを作成します。

コマンドの入力例（FES1用）

pdloginit -d sys -s f001 -f /sysarea01/f1log01a -n 1024
pdloginit -d sys -s f001 -f /sysarea01/f1log03b -n 1024
pdloginit -d sys -s f001 -f /sysarea02/f1log02a -n 1024
pdloginit -d sys -s f001 -f /sysarea02/f1log01b -n 1024
pdloginit -d sys -s f001 -f /sysarea03/f1log03a -n 1024
pdloginit -d sys -s f001 -f /sysarea03/f1log02b -n 1024

コマンドの入力例（BES1用）

pdloginit -d sys -s b001 -f /sysarea01/b1log01a -n 1024
pdloginit -d sys -s b001 -f /sysarea01/b1log03b -n 1024
pdloginit -d sys -s b001 -f /sysarea02/b1log02a -n 1024
pdloginit -d sys -s b001 -f /sysarea02/b1log01b -n 1024
pdloginit -d sys -s b001 -f /sysarea03/b1log03a -n 1024
pdloginit -d sys -s b001 -f /sysarea03/b1log02b -n 1024

コマンドの入力例（BES2用）

pdloginit -d sys -s b002 -f /sysarea01/b2log01a -n 1024
pdloginit -d sys -s b002 -f /sysarea01/b2log03b -n 1024
pdloginit -d sys -s b002 -f /sysarea02/b2log02a -n 1024
pdloginit -d sys -s b002 -f /sysarea02/b2log01b -n 1024
pdloginit -d sys -s b002 -f /sysarea03/b2log03a -n 1024
pdloginit -d sys -s b002 -f /sysarea03/b2log02b -n 1024

(b)　シンクポイントダンプファイルの作成

pdloginitコマンドでシンクポイントダンプファイルを作成します。

コマンドの入力例（FES1用）

pdloginit -d spd -s f001 -f /sysarea01/f1sync01 -n 64
pdloginit -d spd -s f001 -f /sysarea02/f1sync02 -n 64
pdloginit -d spd -s f001 -f /sysarea03/f1sync03 -n 64

コマンドの入力例（BES1用）

pdloginit -d spd -s b001 -f /sysarea01/b1sync01 -n 64
pdloginit -d spd -s b001 -f /sysarea02/b1sync02 -n 64
pdloginit -d spd -s b001 -f /sysarea03/b1sync03 -n 64

コマンドの入力例（BES2用）

pdloginit -d spd -s b002 -f /sysarea01/b2sync01 -n 64
pdloginit -d spd -s b002 -f /sysarea02/b2sync02 -n 64
pdloginit -d spd -s b002 -f /sysarea03/b2sync03 -n 64

(c)　サーバ用ステータスファイルの作成

pdstsinitコマンドでサーバ用ステータスファイルを作成します。

コマンドの入力例（FES1用）

pdstsinit -s f001 -f /sysarea01/f1sts01a -l 4096 -c 256
pdstsinit -s f001 -f /sysarea01/f1sts03b -l 4096 -c 256
pdstsinit -s f001 -f /sysarea02/f1sts02a -l 4096 -c 256
pdstsinit -s f001 -f /sysarea02/f1sts01b -l 4096 -c 256
pdstsinit -s f001 -f /sysarea03/f1sts03a -l 4096 -c 256
pdstsinit -s f001 -f /sysarea03/f1sts02b -l 4096 -c 256

コマンドの入力例（BES1用）

pdstsinit -s b001 -f /sysarea01/b1sts01a -l 4096 -c 256
pdstsinit -s b001 -f /sysarea01/b1sts03b -l 4096 -c 256
pdstsinit -s b001 -f /sysarea02/b1sts02a -l 4096 -c 256
pdstsinit -s b001 -f /sysarea02/b1sts01b -l 4096 -c 256
pdstsinit -s b001 -f /sysarea03/b1sts03a -l 4096 -c 256
pdstsinit -s b001 -f /sysarea03/b1sts02b -l 4096 -c 256

コマンドの入力例（BES2用）

pdstsinit -s b002 -f /sysarea01/b2sts01a -l 4096 -c 256
pdstsinit -s b002 -f /sysarea01/b2sts03b -l 4096 -c 256
pdstsinit -s b002 -f /sysarea02/b2sts02a -l 4096 -c 256
pdstsinit -s b002 -f /sysarea02/b2sts01b -l 4096 -c 256
pdstsinit -s b002 -f /sysarea03/b2sts03a -l 4096 -c 256
pdstsinit -s b002 -f /sysarea03/b2sts02b -l 4096 -c 256

(d)　ユニット用ステータスファイルの作成

pdstsinitコマンドでユニット用ステータスファイルを作成します。

コマンドの入力例

pdstsinit -u unt1 -f /sysarea01/u1sts01a -l 4096 -c 256
pdstsinit -u unt1 -f /sysarea01/u1sts03b -l 4096 -c 256
pdstsinit -u unt1 -f /sysarea02/u1sts02a -l 4096 -c 256
pdstsinit -u unt1 -f /sysarea02/u1sts01b -l 4096 -c 256
pdstsinit -u unt1 -f /sysarea03/u1sts03a -l 4096 -c 256
pdstsinit -u unt1 -f /sysarea03/u1sts02b -l 4096 -c 256

3.5　システム用RDエリアの作成

実行者　HiRDB管理者

HiRDBを初期開始するときは，データベース初期設定ユティリティ（pdinit）でシステム用RDエリアを作成する必要があります。

データベース初期設定ユティリティ（pdinit）は，HiRDBを初期開始する場合（インストールしてから最初にpdstartコマンドを実行するとき）に，コマンドの入力要求が来たときに実行します。それ以外のタイミングでデータベース初期設定ユティリティ（pdinit）は実行できません。

ここでは，データベース初期設定ユティリティ（pdinit）の引数として指定する制御文ファイルの内容とデータベース初期設定ユティリティ（pdinit）の実行例について説明します。システム用RDエリアは，create rdarea文で作成します。

システム用RDエリアとは，次に示すRDエリアのことです。

マスタディレクトリ用RDエリア

データディレクトリ用RDエリア

データディクショナリ用RDエリア

3.5.1　基本事項

システム用RDエリアは，「HiRDBファイルシステム領域の作成」で作成したRDエリア用のHiRDBファイルシステム領域に作成します。

HiRDB/パラレルサーバの場合，ディクショナリサーバを定義したサーバマシンのHiRDBファイルシステム領域にシステム用RDエリアを作成します。

システム用RDエリアの設計方法については，HiRDB/シングルサーバの場合は「RDエリアの配置」を，HiRDB/パラレルサーバの場合は「RDエリアの配置」を参照してください。

HiRDB/パラレルサーバの場合，システムマネジャを定義したサーバマシンでデータベース初期設定ユティリティ（pdinit）を実行してください。

ここの説明では，データベース初期設定ユティリティ（pdinit）のcreate rdarea文でシステム用RDエリアしか作成しません。これはシステム用RDエリアがHiRDBの稼働に必要であるためです。ただし，次に示すRDエリアもデータベース初期設定ユティリティ（pdinit）のcreate rdarea文で定義できます。

ユーザ用RDエリア

ユーザLOB用RDエリア

データディクショナリLOB用RDエリア

リスト用RDエリア

3.5.2　例題1（HiRDB/シングルサーバの場合）

次に示すRDエリア用のHiRDBファイルシステム領域に，システム用RDエリアを作成します。

/rdarea01

(1)　制御文ファイルの作成

データベース初期設定ユティリティ（pdinit）の引数に指定する制御文ファイルを作成します。制御文ファイルを作成する場所は任意ですが，ここでは次に示すファイル名で作成することにします。

/usr/hirdb/pdinit01

制御文ファイルの内容

create rdarea RDMAST for masterdirectory                      1
    file name "/rdarea01/rdmast01"
          initial 10 segments;
create rdarea RDDIR for datadirectory                         2
    file name "/rdarea01/rddir01"
          initial 5 segments;
create rdarea RDDIC for datadictionary                        3
    extension use 50 segments
    file name "/rdarea01/rddic01"
          initial 20 segments;

〔説明〕

マスタディレクトリ用RDエリアの定義

HiRDBファイルシステム領域にrdmast01というHiRDBファイルを作成します。HiRDBファイル内のセグメント数を10とします。

データディレクトリ用RDエリアの定義

HiRDBファイルシステム領域にrddir01というHiRDBファイルを作成します。HiRDBファイル内のセグメント数を5とします。

データディクショナリ用RDエリアの定義

HiRDBファイルシステム領域にrddic01というHiRDBファイルを作成します。HiRDBファイル内のセグメント数を20とします。

RDエリアの自動増分機能を使用します。増分量を50セグメントとします。

(2)　データベース初期設定ユティリティ（pdinit）の実行

コマンドの入力例

pdinit -d /usr/hirdb/pdinit01

〔説明〕

-d：（1）で作成した制御文ファイルのファイル名を指定します。

3.5.3　例題2（HiRDB/パラレルサーバの場合）

次に示すRDエリア用のHiRDBファイルシステム領域に，システム用RDエリアを作成します。システム用RDエリアは，ディクショナリサーバを定義したサーバマシンに作成します。

/rdarea01

(1)　制御文ファイルの作成

データベース初期設定ユティリティ（pdinit）の引数に指定する制御文ファイルを作成します。制御文ファイルを作成する場所は任意ですが，ここでは次に示すファイル名で作成することにします。

/usr/hirdb/pdinit01

制御文ファイルの内容

create rdarea RDMAST for masterdirectory                      1
    server name dic
    file name "/rdarea01/rdmast01"
         initial 10 segments;
create rdarea RDDIR for datadirectory                         2
    server name dic
    file name "/rdarea01/rddir01"
         initial 5 segments;
create rdarea RDDIC for datadictionary                        3
    server name dic
    extension use 50 segments
    file name "/rdarea01/rddic01"
         initial 20 segments;

〔説明〕

マスタディレクトリ用RDエリアの定義

マスタディレクトリ用RDエリアを管理するディクショナリサーバの名称（dic）を指定します。HiRDBファイルシステム領域にrdmast01というHiRDBファイルを作成します。HiRDBファイル内のセグメント数を10とします。

データディレクトリ用RDエリアの定義

データディレクトリ用RDエリアを管理するディクショナリサーバの名称（dic）を指定します。HiRDBファイルシステム領域にrddir01というHiRDBファイルを作成します。HiRDBファイル内のセグメント数を5とします。

データディクショナリ用RDエリアの定義

データディクショナリ用RDエリアを管理するディクショナリサーバの名称（dic）を指定します。HiRDBファイルシステム領域にrddic01というHiRDBファイルを作成します。HiRDBファイル内のセグメント数を20とします。

RDエリアの自動増分機能を使用します。増分量を50セグメントとします。

(2)　データベース初期設定ユティリティ（pdinit）の実行

コマンドの入力例

pdinit -d /usr/hirdb/pdinit01

〔説明〕

-d：（1）で作成した制御文ファイルのファイル名を指定します。

3.6　HiRDBの初期開始

3.6.1　HiRDBの初期開始で行うこと

実行者　HiRDB管理者

「システム用RDエリアの作成」で説明したデータベース初期設定ユティリティ（pdinit）は，HiRDBの初期開始コマンド（pdstartコマンド）を実行してから，その実行途中でだけ実行できます。

(1)　HiRDBの初期開始の方法

HiRDBファイルシステム領域を作成してからHiRDBを最初に開始（初期開始）するときは，pdstartコマンドを実行します。初期開始のためにpdstartコマンドを実行すると，データベース初期設定ユティリティ（pdinit）の実行を要求するメッセージが表示されます。

HiRDB/シングルサーバを開始する場合は，シングルサーバを定義したサーバマシンからpdstartコマンドを実行してください。

HiRDB/パラレルサーバを開始する場合は，システムマネジャを定義したサーバマシンからpdstartコマンドを実行してください。

(2)　RDエリアの作成の前提条件

次に示すRDエリアを作成するときは，HiRDBが稼働中であることが前提です。事前にHiRDBを開始しておいてください。

ユーザ用RDエリア

ユーザLOB用RDエリア

データディクショナリLOB用RDエリア

リスト用RDエリア

3.7　ユーザ用RDエリアの作成

実行者　HiRDB管理者

表及びインデクスを格納するユーザ用RDエリアを作成します。ユーザ用RDエリアは，データベース構成変更ユティリティ（pdmod）のcreate rdarea文で作成します。

3.7.1　基本事項

「HiRDBファイルシステム領域の作成」で作成したRDエリア用のHiRDBファイルシステム領域に，ユーザ用RDエリアを作成します。

HiRDB/パラレルサーバの場合，バックエンドサーバを定義したサーバマシンのHiRDBファイルシステム領域にユーザ用RDエリアを作成します。

ユーザ用RDエリアの設計方法については，HiRDB/シングルサーバの場合は「RDエリアの配置」を，HiRDB/パラレルサーバの場合は「RDエリアの配置」を参照してください。

HiRDB/パラレルサーバの場合，システムマネジャを定義したサーバマシンでデータベース構成変更ユティリティ（pdmod）を実行してください。

ユーザ用RDエリアを作成する前に，HiRDBが稼働しているかどうかをpdlsコマンドで確認してください。HiRDB/パラレルサーバの場合は，システムマネジャを定義したサーバマシンからpdlsコマンドを入力してください。

HiRDBが稼働していない場合，pdstartコマンドでHiRDBを開始してください。HiRDB/パラレルサーバを開始する場合は，システムマネジャを定義したサーバマシンからpdstartコマンドを入力してください。

3.7.2　例題1（HiRDB/シングルサーバの場合）

次に示すRDエリア用のHiRDBファイルシステム領域に，ユーザ用RDエリアを作成します。

/rdarea02

(1)　制御文ファイルの作成

データベース構成変更ユティリティ（pdmod）の引数に指定する制御文ファイルを作成します。制御文ファイルを作成する場所は任意ですが，ここでは次に示すファイル名で作成することにします。

/usr/hirdb/pdmod01

制御文ファイルの内容

create rdarea USER01 for user used by PUBLIC                  1
    extension use 50 segments
    file name "/rdarea02/user01"
         initial 500 segments;
create rdarea USER02 for user used by PUBLIC                  2
    extension use 50 segments
    file name "/rdarea02/user02"
         initial 500 segments;

〔説明〕

ユーザ用RDエリア（USER01）の定義

USER01を公用RDエリア（PUBLIC）とします。HiRDBファイルシステム領域にuser01というHiRDBファイルを作成します。HiRDBファイル内のセグメント数を500とします。

RDエリアの自動増分機能を使用します。増分量を50セグメントとします。

ユーザ用RDエリア（USER02）の定義

USER02を公用RDエリア（PUBLIC）とします。HiRDBファイルシステム領域にuser02というHiRDBファイルを作成します。HiRDBファイル内のセグメント数を500とします。

RDエリアの自動増分機能を使用します。増分量を50セグメントとします。

(2)　データベース構成変更ユティリティ（pdmod）の実行

コマンドの入力例

pdmod -a /usr/hirdb/pdmod01

〔説明〕

-a：（1）で作成した制御文ファイルのファイル名を指定します。

3.7.3　例題2（HiRDB/パラレルサーバの場合）

次に示すRDエリア用のHiRDBファイルシステム領域に，ユーザ用RDエリアを作成します。ユーザ用RDエリアは，バックエンドサーバを定義したサーバマシンに作成します。

/rdarea02

(1)　制御文ファイルの作成

データベース構成変更ユティリティ（pdmod）の引数に指定する制御文ファイルを作成します。制御文ファイルを作成する場所は任意ですが，ここでは次に示すファイル名で作成することにします。

/usr/hirdb/pdmod01

制御文ファイルの内容

create rdarea USER01 for user used by PUBLIC                  1
    server name b001
    extension use 50 segments
    file name "/rdarea02/user01"
         initial 500 segments;
create rdarea USER02 for user used by PUBLIC                  2
    server name b001
    extension use 50 segments
    file name "/rdarea02/user02"
         initial 500 segments;

〔説明〕

ユーザ用RDエリア（USER01）の定義

USER01を公用RDエリア（PUBLIC）とします。USER01を管理するバックエンドサーバの名称（b001）を指定します。HiRDBファイルシステム領域にuser01というHiRDBファイルを作成します。HiRDBファイル内のセグメント数を500とします。

RDエリアの自動増分機能を使用します。増分量を50セグメントとします。

ユーザ用RDエリア（USER02）の定義

USER02を公用RDエリア（PUBLIC）とします。USER02を管理するバックエンドサーバの名称（b001）を指定します。HiRDBファイルシステム領域にuser02というHiRDBファイルを作成します。HiRDBファイル内のセグメント数を500とします。

RDエリアの自動増分機能を使用します。増分量を50セグメントとします。

(2)　データベース構成変更ユティリティ（pdmod）の実行

コマンドの入力例

pdmod -a /usr/hirdb/pdmod01

〔説明〕

-a：（1）で作成した制御文ファイルのファイル名を指定します。

3.8　ユーザLOB用RDエリアの作成

実行者　HiRDB管理者

LOB属性のデータを使用する場合，LOB属性のデータを格納するユーザLOB用RDエリアが必要になります。ユーザLOB用RDエリアは，データベース構成変更ユティリティ（pdmod）のcreate rdarea文で作成します。

3.8.1　基本事項

「HiRDBファイルシステム領域の作成」で作成したRDエリア用のHiRDBファイルシステム領域に，ユーザLOB用RDエリアを作成します。

HiRDB/パラレルサーバの場合，バックエンドサーバを定義したサーバマシンのHiRDBファイルシステム領域にユーザLOB用RDエリアを作成します。

ユーザLOB用RDエリアの設計方法については，HiRDB/シングルサーバの場合は「RDエリアの配置」を，HiRDB/パラレルサーバの場合は「RDエリアの配置」を参照してください。

HiRDB/パラレルサーバの場合，システムマネジャを定義したサーバマシンでデータベース構成変更ユティリティ（pdmod）を実行してください。

ユーザLOB用RDエリアを作成する前に，HiRDBが稼働しているかどうかをpdlsコマンドで確認してください。HiRDB/パラレルサーバの場合は，システムマネジャを定義したサーバマシンからpdlsコマンドを入力してください。

HiRDBが稼働していない場合，pdstartコマンドでHiRDBを開始してください。HiRDB/パラレルサーバを開始する場合は，システムマネジャを定義したサーバマシンからpdstartコマンドを入力してください。

3.8.2　例題1（HiRDB/シングルサーバの場合）

次に示すRDエリア用のHiRDBファイルシステム領域に，ユーザ用RDエリアを作成します。このユーザ用RDエリアには，LOB列構成基表を格納します。

/rdarea03

さらに，次に示すRDエリア用のHiRDBファイルシステム領域にユーザLOB用RDエリアを作成します。このユーザLOB用RDエリアには，LOB属性のデータを格納します。

/rdarea04

(1)　制御文ファイルの作成

データベース構成変更ユティリティ（pdmod）の引数に指定する制御文ファイルを作成します。制御文ファイルを作成する場所は任意ですが，ここでは次に示すファイル名で作成することにします。

/usr/hirdb/pdmod02

制御文ファイルの内容

create rdarea USER03 for user used by PUBLIC                  1
    extension use 50 segments
    file name "/rdarea03/user03"
         initial 500 segments;
create rdarea ULOB03 for LOB used by PUBLIC                   2
    extension use 50 segments
    file name "/rdarea04/ulob03"
         initial 20000 segments;

〔説明〕

ユーザ用RDエリア（USER03）の定義

USER03を公用RDエリア（PUBLIC）とします。HiRDBファイルシステム領域にuser03というHiRDBファイルを作成します。HiRDBファイル内のセグメント数を500とします。

RDエリアの自動増分機能を使用します。増分量を50セグメントとします。

ユーザLOB用RDエリア（ULOB03）の定義

ULOB03を公用RDエリア（PUBLIC）とします。HiRDBファイルシステム領域にulob03というHiRDBファイルを作成します。HiRDBファイル内のセグメント数を20000とします。

RDエリアの自動増分機能を使用します。増分量を50セグメントとします。

(2)　データベース構成変更ユティリティ（pdmod）の実行

コマンドの入力例

pdmod -a /usr/hirdb/pdmod02

〔説明〕

-a：（1）で作成した制御文ファイルのファイル名を指定します。

3.8.3　例題2（HiRDB/パラレルサーバの場合）

次に示すRDエリア用のHiRDBファイルシステム領域にユーザ用RDエリアを作成します。このユーザ用RDエリアには，LOB列構成基表を格納します。

/rdarea03

さらに，次に示すRDエリア用のHiRDBファイルシステム領域にユーザLOB用RDエリアを作成します。このユーザLOB用RDエリアには，LOB属性のデータを格納します。

/rdarea04

(1)　制御文ファイルの作成

データベース構成変更ユティリティ（pdmod）の引数に指定する制御文ファイルを作成します。制御文ファイルを作成する場所は任意ですが，ここでは次に示すファイル名で作成することにします。

/usr/hirdb/pdmod02

制御文ファイルの内容

create rdarea USER03 for user used by PUBLIC                 1
    server name b001
    extension use 50 segments
    file name "/rdarea03/user03"
         initial 500 segments;
create rdarea ULOB03 for LOB used by PUBLIC                  2
    server name b001
    extension use 50 segments
    file name "/rdarea04/ulob03"
         initial 20000 segments;

〔説明〕

ユーザ用RDエリア（USER03）の定義

USER03を公用RDエリア（PUBLIC）とします。USER03を管理するバックエンドサーバの名称（b001）を指定します。HiRDBファイルシステム領域にuser03というHiRDBファイルを作成します。HiRDBファイル内のセグメント数を500とします。

RDエリアの自動増分機能を使用します。増分量を50セグメントとします。

ユーザLOB用RDエリア（ULOB03）の定義です。

ULOB03を公用RDエリア（PUBLIC）とします。ULOB03を管理するバックエンドサーバの名称（b001）を指定します。HiRDBファイルシステム領域にulob03というHiRDBファイルを作成します。HiRDBファイル内のセグメント数を20000とします。

RDエリアの自動増分機能を使用します。増分量を50セグメントとします。

(2)　データベース構成変更ユティリティ（pdmod）の実行

コマンドの入力例

pdmod -a /usr/hirdb/pdmod02

〔説明〕

-a：（1）で作成した制御文ファイルのファイル名を指定します。

3.9　データディクショナリLOB用RDエリアの作成

実行者　HiRDB管理者

ストアドプロシジャ又はストアドファンクションを使用する場合，データディクショナリLOB用RDエリアが必要になります。データディクショナリLOB用RDエリアは，データベース構成変更ユティリティ（pdmod）のcreate rdarea文で作成します。

データディクショナリLOB用RDエリアは，次に示す用途ごとに用意する必要があります。

ストアドプロシジャ又はストアドファンクションの定義ソース格納用のデータディクショナリLOB用RDエリア

ストアドプロシジャ又はストアドファンクションのSQLオブジェクト格納用のデータディクショナリLOB用RDエリア

3.9.1　基本事項

「HiRDBファイルシステム領域の作成」で作成したRDエリア用のHiRDBファイルシステム領域に，データディクショナリLOB用RDエリアを作成します。

HiRDB/パラレルサーバの場合，ディクショナリサーバを定義したサーバマシンのHiRDBファイルシステム領域にデータディクショナリLOB用RDエリアを作成します。

データディクショナリLOB用RDエリアの設計方法については，HiRDB/シングルサーバの場合は「RDエリアの配置」を，HiRDB/パラレルサーバの場合は「RDエリアの配置」を参照してください。

HiRDB/パラレルサーバの場合，システムマネジャを定義したサーバマシンでデータベース構成変更ユティリティ（pdmod）を実行してください。

データディクショナリLOB用RDエリアを作成する前に，HiRDBが稼働しているかどうかをpdlsコマンドで確認してください。HiRDB/パラレルサーバの場合は，システムマネジャを定義したサーバマシンからpdlsコマンドを入力してください。

HiRDBが稼働していない場合，pdstartコマンドでHiRDBを開始してください。HiRDB/パラレルサーバを開始する場合は，システムマネジャを定義したサーバマシンからpdstartコマンドを入力してください。

3.9.2　例題1（HiRDB/シングルサーバの場合）

次に示すRDエリア用のHiRDBファイルシステム領域に，データディクショナリLOB用RDエリアを作成します。

/rdarea05

(1)　制御文ファイルの作成

データベース構成変更ユティリティ（pdmod）の引数に指定する制御文ファイルを作成します。制御文ファイルを作成する場所は任意ですが，ここでは次に示すファイル名で作成することにします。

/usr/hirdb/pdmod03

制御文ファイルの内容

create rdarea DICLOB01 for LOB used by HiRDB(SQL_ROUTINES)    1
    extension use 1000 segments
    file name "/rdarea05/diclob01"
        initial 10000 segments;
create rdarea DICLOB02 for LOB used by HiRDB(SQL_ROUTINES)    2
    extension use 1000 segments
    file name "/rdarea05/diclob02"
        initial 10000 segments;

〔説明〕

データディクショナリLOB用RDエリア（DICLOB01）の定義

DICLOB01は，定義ソース格納用のデータディクショナリLOB用RDエリアになります。最初に定義したデータディクショナリLOB用RDエリアが定義ソース格納用になります。HiRDBファイルシステム領域にdiclob01というHiRDBファイルを作成します。HiRDBファイル内のセグメント数を10000とします。

RDエリアの自動増分機能を使用します。増分量を1000セグメントとします。

データディクショナリLOB用RDエリア（DICLOB02）の定義

DICLOB02は，SQLオブジェクト格納用のデータディクショナリLOB用RDエリアになります。2番目に定義したデータディクショナリLOB用RDエリアがSQLオブジェクト格納用になります。HiRDBファイルシステム領域にdiclob02というHiRDBファイルを作成します。HiRDBファイル内のセグメント数を10000とします。

RDエリアの自動増分機能を使用します。増分量を1000セグメントとします。

(2)　データベース構成変更ユティリティ（pdmod）の実行

コマンドの入力例

pdmod -a /usr/hirdb/pdmod03

〔説明〕

-a：（1）で作成した制御文ファイルのファイル名を指定します。

3.9.3　例題2（HiRDB/パラレルサーバの場合）

次に示すRDエリア用のHiRDBファイルシステム領域に，データディクショナリLOB用RDエリアを作成します。

/rdarea05

(1)　制御文ファイルの作成

データベース構成変更ユティリティ（pdmod）の引数に指定する制御文ファイルを作成します。制御文ファイルを作成する場所は任意ですが，ここでは次に示すファイル名で作成することにします。

/usr/hirdb/pdmod03

制御文ファイルの内容

create rdarea DICLOB01 for LOB used by HiRDB(SQL_ROUTINES)   1
    server name dic
    extension use 1000 segments
    file name "/rdarea05/diclob01"
        initial 10000 segments;
create rdarea DICLOB02 for LOB used by HiRDB(SQL_ROUTINES)   2
    server name dic
    extension use 1000 segments
    file name "/rdarea05/diclob02"
        initial 10000 segments;

〔説明〕

データディクショナリLOB用RDエリア（DICLOB01）の定義

DICLOB01は，定義ソース格納用のデータディクショナリLOB用RDエリアになります。最初に定義したデータディクショナリLOB用RDエリアが定義ソース格納用になります。データディクショナリLOB用RDエリアを管理するディクショナリサーバの名称（dic）を指定します。HiRDBファイルシステム領域にdiclob01というHiRDBファイルを作成します。HiRDBファイル内のセグメント数を10000とします。

RDエリアの自動増分機能を使用します。増分量を1000セグメントとします。

データディクショナリLOB用RDエリア（DICLOB02）の定義

DICLOB02は，SQLオブジェクト格納用のデータディクショナリLOB用RDエリアになります。2番目に定義したデータディクショナリLOB用RDエリアがSQLオブジェクト格納用になります。データディクショナリLOB用RDエリアを管理するディクショナリサーバの名称（dic）を指定します。HiRDBファイルシステム領域にdiclob02というHiRDBファイルを作成します。HiRDBファイル内のセグメント数を10000とします。

RDエリアの自動増分機能を使用します。増分量を1000セグメントとします。

(2)　データベース構成変更ユティリティ（pdmod）の実行

コマンドの入力例

pdmod -a /usr/hirdb/pdmod03

〔説明〕

-a：（1）で作成した制御文ファイルのファイル名を指定します。

3.10　リスト用RDエリアの作成

実行者　HiRDB管理者

絞込み検索をする場合は，リスト用RDエリアが必要になります。リスト用RDエリアは，データベース構成変更ユティリティ（pdmod）のcreate rdarea文で作成します。

3.10.1　基本事項

「HiRDBファイルシステム領域の作成」で作成したリスト用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域に，リスト用RDエリアを作成します。

HiRDB/パラレルサーバの場合，バックエンドサーバ（基表があるバックエンドサーバ）を定義したサーバマシンのHiRDBファイルシステム領域にリスト用RDエリアを作成します。

リスト用RDエリアの設計方法については，HiRDB/シングルサーバの場合は「RDエリアの配置」を，HiRDB/パラレルサーバの場合は「RDエリアの配置」を参照してください。

HiRDB/パラレルサーバの場合，システムマネジャを定義したサーバマシンでデータベース構成変更ユティリティ（pdmod）を実行してください。

リスト用RDエリアを作成する前に，HiRDBが稼働しているかどうかをpdlsコマンドで確認してください。HiRDB/パラレルサーバの場合は，システムマネジャを定義したサーバマシンからpdlsコマンドを入力してください。

HiRDBが稼働していない場合，pdstartコマンドでHiRDBを開始してください。HiRDB/パラレルサーバを開始する場合は，システムマネジャを定義したサーバマシンからpdstartコマンドを入力してください。

3.10.2　例題1（HiRDB/シングルサーバの場合）

次に示すリスト用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域に，リスト用RDエリアを作成します。

/listarea01

(1)　制御文ファイルの作成

データベース構成変更ユティリティ（pdmod）の引数に指定する制御文ファイルを作成します。制御文ファイルを作成する場所は任意ですが，ここでは次に示すファイル名で作成することにします。

/usr/hirdb/pdmod04

制御文ファイルの内容

create rdarea LIST01 for list                                 1
    page 4096 characters storage control segment 2 pages
    file name "/listarea01/list01"
        initial 1000 segments;

〔説明〕

リスト用RDエリア（LIST01）の定義

RDエリアのページ長及びセグメントサイズを指定します。HiRDBファイルシステム領域にlist01というHiRDBファイルを作成します。HiRDBファイル内のセグメント数を1000とします。

(2)　データベース構成変更ユティリティ（pdmod）の実行

コマンドの入力例

pdmod -a /usr/hirdb/pdmod04

〔説明〕

-a：（1）で作成した制御文ファイルのファイル名を指定します。

3.10.3　例題2（HiRDB/パラレルサーバの場合）

次に示すリスト用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域に，リスト用RDエリアを作成します。

/listarea01

(1)　制御文ファイルの作成

データベース構成変更ユティリティ（pdmod）の引数に指定する制御文ファイルを作成します。制御文ファイルを作成する場所は任意ですが，ここでは次に示すファイル名で作成することにします。

/usr/hirdb/pdmod04

制御文ファイルの内容

create rdarea LIST01 for list                                   1
    server name b001
    page 4096 characters storage control segment 2 pages
    file name "/listarea01/list01"
        initial 1000 segments;

〔説明〕

リスト用RDエリア（LIST01）の定義

LIST01を管理するバックエンドサーバの名称（b001）を指定します。

RDエリアのページ長及びセグメントサイズを指定します。HiRDBファイルシステム領域にlist01というHiRDBファイルを作成します。HiRDBファイル内のセグメント数を1000とします。

(2)　データベース構成変更ユティリティ（pdmod）の実行

コマンドの入力例

pdmod -a /usr/hirdb/pdmod04

〔説明〕

-a：（1）で作成した制御文ファイルのファイル名を指定します。

4　プラグインの環境設定

プラグインの環境設定は，HiRDBの環境設定の後で実施します。この章では，プラグインの環境設定方法，バージョンアップ方法及び削除（アンインストール）方法について説明します。

4.1　プラグインの環境設定の概要

HiRDBのプラグインの環境を設定する方法について説明します。

4.1.1　環境設定手順

実行者　HiRDB管理者

ここでは，コマンドを使用したプラグインの環境設定方法について説明します。ここでの説明は，HiRDBの環境設定が終了している（HiRDBが既に稼働している）ことを前提として説明します。

プラグインの環境設定手順を次に示します。

〈手順〉

プラグインを組み込むのに必要なリソースの見積もり

稼働中のHiRDBの終了

プラグインのインストール

プラグインのセットアップ

HiRDBの開始

データディクショナリLOB用RDエリア，ユーザ用RDエリア及びユーザLOB用RDエリアの追加※1

プラグインの登録

レジストリ機能の初期設定※2

HiRDBの終了

pdpluginオペランドの追加

HiRDBの開始

レジストリ情報の登録

注※1

データディクショナリLOB用RDエリアは，既にストアドファンクション，ストアドプロシジャ又はプラグインを使用している場合は不要です。ユーザ用RDエリア（ユーザLOB用RDエリア）は，新規追加したプラグイン用に表を作成した場合に必要です。

注※2

使用するプラグインによっては不要な場合があります。

(1)　リソースの見積もり

プラグインをHiRDBに組み込む前に次に示すリソースを見積もる必要があります。

プラグインを実行するために必要なメモリ所要量

プラグインをインストールするときのディスク容量

プラグインを組み込むときに必要なリソースの見積もり方法については，該当するプラグインのマニュアルを参照してください。

(2)　HiRDBの終了

プラグインをセットアップする前に，pdstopコマンドで現在稼働しているHiRDBを終了してください。

(3)　プラグインのインストール

プラグインをインストールします。インストール方法については，該当するプラグインのマニュアルを参照してください。

(4)　プラグインのセットアップ

pdplgsetコマンドでプラグインをセットアップしてください。

HiRDB/パラレルサーバの場合，各サーバマシンでプラグインのセットアップをしてください。プラグインのセットアップ手順を次に示します。

HiRDBが稼働中でないかどうかをpdlsコマンドで確認してください。稼働中の場合，pdstopコマンドでHiRDBを正常終了させてください。

pdplgsetコマンドを実行します。

pdplgsetコマンドを実行すると，プラグインをインストールしたディレクトリからプラグインライブラリを下記の場所にコピーします。

$PDDIR/plugin/

プラグインのセットアップの流れを次の図に示します。

図4‒1　プラグインのセットアップの流れ

〔説明〕

HiRDB運用ディレクトリ（環境変数PDDIR）下のpluginディレクトリ及びプラグイン名のディレクトリは，pdplgsetコマンドで自動的に作成されます。

(5)　HiRDBの開始

pdstartコマンドでHiRDBを開始します。

(6)　RDエリアの追加

HiRDBにプラグインを登録する前に，データベース構成変更ユティリティ（pdmod）のcreate rdarea文で必要なRDエリアを追加してください。追加する必要があるRDエリアを次に示します。

ユーザ用RDエリア※1

ユーザLOB用RDエリア※1

データディクショナリLOB用RDエリア※2（既にストアドプロシジャ，ストアドファンクション，プラグインを使用している場合は不要です）

RDエリアの追加方法については，「ユーザ用RDエリアの作成」，「ユーザLOB用RDエリアの作成」又は「データディクショナリLOB用RDエリアの作成」を参照してください。

なお，既にデータベース環境を構築している場合には，プラグインインストール後のRDエリアの追加は不要です。

注※1

プラグイン用に別の表を作成し，その表を格納するためのRDエリアを新しく用意したい場合に必要です。

注※2

レジストリ機能初期設定ユティリティ（pdreginit）を実行する場合に，あらかじめHiRDBがストアドプロシジャ機能を使用できるようにしておく必要があるため，このRDエリアが必要です。

(7)　プラグインの登録

pdplgrgstコマンドでプラグインをHiRDBに登録してください。pdplgrgstコマンドは，任意のサーバマシンから入力してください。

プラグインの登録の流れを次の図に示します。

図4‒2　プラグインの登録の流れ

(a)　pdplgrgstコマンドの入力形式

pdplgrgstコマンドの入力形式を次に示します。

pdplgrgst　プラグイン定義ファイル名　PICファイル名

HiRDB Text Search Plug-inの場合の指定例

データ型プラグインの場合：

pdplgrgst _phsgml.adt _phsgml.pic

（カレントディレクトリが/TSPlugin/_phsgml/etcの場合）

インデクス型プラグインの場合：

pdplgrgst _phngram.idx _phngram.pic

（カレントディレクトリが/TSPlugin/_phngram/etcの場合）

注意事項

インデクス型プラグインを登録する場合，あらかじめ対応するデータ型プラグインが登録されていなければなりません。

データ型プラグインとインデクス型プラグインは，必ず同じスキーマ内に登録してください。

(b)　プラグインの所有者

プラグインの所有者（プラグインが提供する抽象データ型，インデクス型及び関数の所有者）はMASTERになります。したがって，プラグインが提供する関数を呼び出す処理をSQL文に記述する場合，認可識別子を省略できます。

MASTER以外にする場合

所有者をMASTERではなく，pdplgrgstコマンドの実行者にできます。pdplgrgstコマンドに-uオプションを指定すると，プラグインの所有者はpdplgrgstコマンドの実行者（クライアント環境定義のPDUSERオペランドに指定した認可識別子）になります。ただし，この場合，次に示す注意があります。

注意事項

pdplgrgstコマンド実行者のスキーマが既に定義されている必要があります。

プラグインが抽象データ型及びインデクス型の両方を提供している場合は，必ず同じ所有者にしてください。

プラグインの削除又はバージョンアップは，プラグインの所有者しかできません。また，pdplgrgstコマンドに-uオプションを指定してプラグインを削除又はバージョンアップしてください。

プラグイン所有者のスキーマを削除すると，プラグインも同時に削除されます。この場合，次に示す作業が必要です。

・システム共通定義からpdpluginオペランドを削除します。

・すべてのサーバマシンでpdplgset -dコマンドを実行してプラグインをアンセットアップします。

複数のプラグインで，関数名及びパラメタ数が同じである関数を提供している場合，一方のプラグインを登録し，そのプラグインが提供する関数を呼び出す関数をユーザが定義した後，もう一方のプラグインを登録します。このとき，ユーザが定義した関数のパラメタ，又は戻り値のデータ型に抽象データ型を使用し，かつ，その関数をビュー定義に使用している場合は，プラグインの登録時にエラーとなります。この場合，その関数を使用したビュー表を削除した後，再度プラグインの登録を行う必要があります。

(c)　HiRDB Version 5.0（HiRDB Object Option付）01-00を使用していた場合

プラグインの所有者は変わりません

HiRDB Version 5.0（HiRDB Object Option付）01-00では，プラグインの所有者はpdplgrgstコマンドの実行者です。HiRDB Version 6 06-00以降にバージョンアップしても，プラグインの所有者は変わりません（MASTERになりません）。

所有者をMASTERにする方法

所有者をMASTERにするには，いったんプラグインを削除して再登録する必要があります。

なお，プラグインを削除するには，プラグインが提供している抽象データ型，インデクス型及び関数を使用している表やビュー表，インデクスを事前に削除する必要があります。その後，pdplgrgstコマンドを実行します。

また，既存のSQL文でプラグインが提供する関数を呼び出している箇所に認可識別子を記述している場合，それを削除するかMASTERに書き換える必要があります。

(8)　レジストリ機能の初期設定

プラグインによっては，レジストリ機能が必要な場合があります。その場合，レジストリ機能初期設定ユティリティ（pdreginit）のcreate rdarea文で次に示すRDエリアを作成してください。ただし，既にプラグインでレジストリ機能を使用している場合は不要です。

レジストリ用RDエリア

レジストリLOB用RDエリア

なお，レジストリ機能初期設定ユティリティ（pdreginit）は，すべてのプラグインを登録するまでの間で一度だけ実行します。

また，レジストリ用RDエリア及びレジストリLOB用RDエリアには，レジストリ情報が格納されます。どちらのRDエリアに格納されるかは，登録されるデータの長さによって自動的に決定されます。

レジストリ用RDエリア，レジストリLOB用RDエリアの作成の手順を次の図に示します。

図4‒3　レジストリ用RDエリア，レジストリLOB用RDエリアの作成の手順

(9)　HiRDBの終了

プラグインを使用できる状態にするため，いったんpdstopコマンドでHiRDBを正常終了させます。再度開始するまでは，登録したプラグインを使用した表の定義やインデクスの定義などは実行できません。

HiRDB終了後，更新したRDエリアのバックアップを必ず取得してください。

(10)　pdpluginオペランドの追加

HiRDBが正常終了したら，システム共通定義にpdpluginオペランドを指定してください。pdpluginオペランドには，使用するプラグインの名称を指定します。

HiRDB/パラレルサーバの場合，すべてのサーバマシン上のシステム共通定義にpdpluginオペランドを追加してください。追加漏れがあるとHiRDBを開始できません。

(11)　HiRDBの開始

pdstartコマンドでHiRDBを開始します。

(12)　レジストリ情報の登録

レジストリ機能の初期設定の完了後，プラグインの必要に応じてレジストリ情報を登録します。登録すると，プラグイン及びレジストリ機能を使用できる状態になります。レジストリ情報の登録については，該当するプラグインのマニュアルを参照してください。

4.1.2　プラグイン使用時の注意

(1)　HiRDBの設定／開始時の状態とプラグインの使用可否

HiRDB（ユニット）の設定／開始時の状態とプラグインの使用可否を次の表に示します。

表4‒1　HiRDB（ユニット）の設定／開始時の状態とプラグインの使用可否

プラグインの利用宣言（pdpluginオペランド）

プラグインの登録（pdplgrgst）

プラグインの

初期化エラー

ユニット

開始可否

プラグイン

使用可否

なし

登録済み

なし

○

×

あり

○

×

未登録

なし

○

×

あり

○

×

あり

登録済み

なし

○

○

あり

○

×

未登録

なし

○

×

あり

○

×

（凡例）

○：ユニットを開始できます。及びプラグインを利用できます。

×：ユニットを開始できません。及びプラグインを利用できません。

(2)　プラグイン初期化エラーが発生したとき

プラグインの初期化は，HiRDB開始時に自動的に実行されます。システム共通定義に複数のpdpluginオペランドが記述され，一部のプラグインの初期化でエラーが発生した場合，ユニット内のすべてのプラグインが利用できません。

(3)　ユニット間でプラグインの使用可否が異なる場合

次に示す場合，ユニット間で利用できるプラグインが異なります。

ユニット間でシステム共通定義に記述されたプラグイン利用宣言（pdpluginオペランド）が異なる場合

プラグイン初期化処理時にエラーが発生し，そのユニットでプラグインが利用できなくなった場合

プラグインの呼び出しを伴うSQL文で利用できるプラグインだけ呼び出した場合は成功しますが，一つでも利用できないプラグインが呼び出された場合は，SQL文の実行は失敗します。

4.2　プラグインのバージョンアップ

4.2.1　バージョンアップの手順

HiRDBに導入済みのプラグイン（データ型プラグイン，インデクス型プラグイン）をバージョンアップする手順について説明します。プラグインのバージョンアップとは，次に示す内容を削除しないでプラグインのバージョンを上げることです。

プラグインの提供するデータ型を使用した表やビュー表

プラグインの提供するインデクス型を使用したインデクス

プラグインの提供する関数

なお，プラグインをバージョンアップする場合の注意事項については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「pdplgrgst（プラグインの登録・削除）」の「注意事項」を参照してください。

バージョンアップの手順を次に示します。

(1)　バックアップの取得

障害時に備えて，データベース複写ユティリティ（pdcopy）で次に示すRDエリアのバックアップを取得します。なお，データベース複写ユティリティ（pdcopy）に-M xオプションを指定してください。

マスタディレクトリ用RDエリア

データディクショナリ用RDエリア

データディレクトリ用RDエリア

データディクショナリLOB用RDエリア

バックアップの取得方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(2)　HiRDBの終了

pdstopコマンドでHiRDBを正常終了させます。

(3)　必要なファイルの退避

次に示す場所にあるファイルのうち，必要なものを退避します。

$PDDIR/plugin/プラグイン名 のディレクトリ

どのファイルを退避するかについては，該当するプラグインのマニュアルを参照してください。HiRDBがセットアップされたすべてのサーバマシンでファイルを退避してください。

(4)　旧バージョンのプラグインのアンセットアップ

pdplgset -dコマンドで，プラグインをアンセットアップします。このコマンドを実行すると，下記の場所にある内容がすべて削除されます。

$PDDIR/plugin/プラグイン名 のディレクトリ

ただし，confディレクトリ以下は削除されません。

HiRDBがセットアップされたすべてのサーバマシンでプラグインをアンセットアップしてください。プラグインのアンセットアップについては，「プラグインの環境設定の概要」を参照してください。

(5)　新バージョンのプラグインのインストール

HiRDBの各サーバマシンで，新しいバージョンのプラグインをインストールします。インストール方法については，各プラグイン提供のマニュアルを参照してください。

(6)　新バージョンのプラグインのセットアップ

pdplgsetコマンドを実行して，新しいプラグインをセットアップします。HiRDBがセットアップされたすべてのサーバマシンでプラグインをセットアップしてください。プラグインのセットアップについては，「プラグインの環境設定の概要」を参照してください。

(7)　システム共通定義の変更

システム共通定義から，バージョンアップ対象のプラグインのpdpluginオペランドを削除します。システム共通定義ファイルがあるすべてのサーバマシンから削除してください。

(8)　退避したファイルの復旧

HiRDBがセットアップされたすべてのサーバマシンで，（3）で退避したファイルを復旧してください。

(9)　HiRDBの開始

pdstartコマンドでHiRDBを開始します。

(10)　新バージョンのプラグインの登録

pdplgrgstコマンドに-aオプションを指定して実行し，プラグインを更新登録します。

(11)　HiRDBの終了

pdstopコマンドでHiRDBを正常終了させます。

(12)　システム共通定義の変更

HiRDBが正常終了したら，システム共通定義にpdpluginオペランドを指定してください。pdpluginオペランドには，バージョンアップしたプラグインの名称を指定します。

HiRDB/パラレルサーバの場合，すべてのサーバマシン上のシステム共通定義にpdpluginオペランドを追加してください。追加漏れがあるとHiRDBを開始できません。

(13)　HiRDBの開始

pdstartコマンドでHiRDBを開始します。開始すると，バージョンアップ前に定義していた表，インデクスを使用できるようになります。さらに，バージョンアップ後のプラグインが新しい機能を提供する場合，その機能を利用できます。

4.3　プラグインの削除

4.3.1　プラグインを削除する手順

ここでは，HiRDBに登録されたプラグインを削除する方法と手順について説明します。なお，プラグインの削除とは，次に示す内容を削除することです。

ディクショナリに登録されたプラグインの定義情報

プラグインが提供する関数，抽象データ型及びインデクス型

ただし，プラグインファイルセットを含むプラグイン提供のファイルは削除しません。プラグインを削除する手順を次に示します。

(1)　プラグインが提供する機能を使用したデータベース資源の削除

プラグインを削除する前に，次に示すデータベース資源を削除する必要があります。これらを削除するために発行するSQL文を次の表に示します。

削除するプラグインの提供する抽象データ型を利用した表，ビュー表，関数，手続き，抽象データ型（ユーザが定義した抽象データ型の中で，プラグインが提供する抽象データ型を一つの属性として指定した場合）

削除するプラグインの提供するインデクス型を利用したインデクス

削除するプラグインの提供する関数を利用した関数，手続き

表4‒2　データベース資源を削除するためのSQL

削除する対象となるデータベース資源

削除するためのSQL

表

DROP TABLE

インデクス

DROP INDEX

ビュー表

DROP VIEW

関数

DROP FUNCTION

手続き

DROP PROCEDURE

抽象データ型

DROP DATA TYPE ※

注※　プラグインが提供するデータ型を削除してはいけません。

(2)　登録したプラグインの削除

削除する個々のプラグインについて次に示すコマンドを実行します。

pdplgrgst -d　プラグイン定義ファイル名　PICファイル名

注意事項

データ型プラグインを削除する場合で，そのデータ型のインデクス機能を提供するインデクス型プラグインも登録されているときは，インデクス型プラグインを先に削除する必要があります。

プラグインの所有者がMASTER以外の場合，プラグインを削除するときに次に示すことに注意してください。

プラグインの削除はプラグインの所有者だけができます。クライアント環境定義のPDUSERオペランドにプラグインの所有者の認可識別子とパスワードを指定してください。そして，pdplgrgstコマンドを実行するときに-uオプションを指定してください。

HiRDB Version 5.0（HiRDB Object Option付）01-00で登録したプラグインの所有者はMASTERではありません。したがって，前記の作業が必要になります。

プラグイン所有者のスキーマを削除した場合，プラグインも同時に削除されます。プラグインが削除された後の処理については，（3）以降を参照してください。

(3)　レジストリの削除

レジストリに登録した情報を削除する方法については，各プラグインで提供しているマニュアルを参照してください。

(4)　HiRDBの終了

pdstopコマンドでHiRDBを正常終了させます。

(5)　システム共通定義の変更

HiRDBが正常終了したら，システム共通定義からpdpluginオペランドを削除します。

(6)　プラグインのアンセットアップ

セットアップ済みのプラグインをpdplgset -dコマンドで，アンセットアップします。必要なファイルがある場合，このコマンドを実行する前に退避しておく必要があります。ただし，confディレクトリ以下は削除されません。HiRDBがセットアップされたすべてのユニットでプラグインをアンセットアップしてください。

(7)　プラグインのアンインストール

プラグインをサーバマシンからアンインストールします。アンインストール方法については，該当するプラグインでの手順に従ってください。

5　データベースの作成

この章では，スキーマ，表，インデクスを作成し，データを格納するまでの方法について説明します。

5.1　データベース作成の概要

ここでは，データベース（表及びインデクス）を作成する前に理解しておくことについて説明します。ここで説明する項目を次に示します。

データベースの作成前に必要な作業

データベースの作成手順

データベースの更新ログ取得方式

ユニークインデクスを定義した表にデータロードする場合の注意

大量のデータをロードする場合（同期点指定のデータロード）

横分割表にデータをロードする場合（パラレルローディング機能）

横分割表にデータをロードする場合（分割入力データファイルの作成）

自動採番機能を使用したデータロード

入力データファイルUOC

不要なRDエリアの確認

5.1.1　データベースを作成する前に必要な作業

実行者　HiRDB管理者

データベースを作成する前に必要な作業について説明します。

(1)　クライアント環境定義の設定

次に示すクライアント環境定義を設定してください。クライアント環境定義の設定方法については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

PDHOST

PDUSER

PDNAMEPORT

(2)　パスワードの変更

HiRDB管理者用の認可識別子のパスワードが，認可識別子と同じ文字列になっている場合，定義系SQLのGRANTでパスワードを変更してください。データベース定義ユティリティ（pddef）又はHiRDB SQL Executerで次に示すSQLを実行します。

GRANT DBA TO HiRDB管理者用の認可識別子 IDENTIFIED BY 新しいパスワード;

(3)　スキーマの定義

定義系SQLのCREATE SCHEMAでスキーマを定義します。CREATE SCHEMAは，データベース定義ユティリティ（pddef）又はHiRDB SQL Executerで実行してください。なお，1ユーザに対して1個のスキーマを定義します。

(4)　HiRDB管理者以外がデータベースを作成する場合

HiRDB管理者以外がデータベースを作成する場合，ユーザ権限を与える作業が必要になります。定義系SQLのGRANTで，データベースを作成するユーザに必要なユーザ権限を与えてください。必要なユーザ権限を次に示します。

CONNECT権限

スキーマ定義権限

RDエリア利用権限

ユーザ権限については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

（例）

表を作成するユーザ（認可識別子：USER002，パスワード：HIRDB002）に，CONNECT権限，スキーマ定義権限，RDエリア利用権限（RDエリア名：RDAREA01）を与えます。

  GRANT CONNECT TO USER002 IDENTIFIED BY HIRDB002;
  GRANT SCHEMA TO USER002;
  GRANT RDAREA RDAREA01 TO USER002;

(5)　データの変換方式の設定

データをデータベースに格納するとき，データの形式を変換する機能があります。次に示す機能を適用するかどうかを検討してください。これらの機能については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

空白変換機能

DECIMAL型の符号正規化機能

5.1.2　データベースの作成手順

データベースの作成手順を次の図に示します。

図5‒1　データベースの作成手順

注

CREATE TABLE及びCREATE INDEXは次に示すどちらかの方法で実行します。

データベース定義ユティリティ（pddef）

HiRDB SQL Executer

5.1.3　データベースの更新ログ取得方式

データベース作成ユティリティ（pdload）で表にデータを格納するときに，データベースの更新ログ取得方式を指定します。データベースの更新ログ取得方式は，データベース作成ユティリティ（pdload）の-lオプションで指定します。

(1)　データベースの更新ログ取得方式の種類

データベースの更新ログ取得方式には，次に示す3種類のモードがあります。

ログ取得モード

ロールバック及びロールフォワードに必要なデータベース更新ログを取得します。データ件数が少ない場合に使用します。

更新前ログ取得モード

ロールバックに必要なデータベース更新ログだけを取得します。データ件数が多いときに使用します。

ログレスモード

データベース更新ログを取得しません。そのため，データロードの処理時間が最も掛かりません。一つのRDエリアに一つの表だけ（分割格納している場合は一つの横分割表）を格納している場合で，関連するインデクスも一つのRDエリア内にあるときに使用します。

これらのモードの機能詳細については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(2)　データの格納先がユーザLOB用RDエリアの場合

データの格納先がユーザLOB用RDエリアの場合，CREATE TABLEのRECOVERYオペランドでデータベースの更新ログ取得方式を指定します。

ユーザLOB用RDエリアのデータベースの更新ログ取得方式（CREATE　TABLEのRECOVERYオペランド指定値）は，pdloadの-lオプションの指定値によって変わることがあります。pdloadの-lオプションの指定値によって変わるユーザLOB用RDエリアのデータベースの更新ログ取得方式を次の表に示します。

表5‒1　pdloadの-lオプションの指定値によって変わるユーザLOB用RDエリアのデータベースの更新ログ取得方式

pdloadの

-lオプションの指定値

CREATE TABLEのRECOVERYオペランドの指定値

ALL

PARTIAL

NO

a（ALL指定相当）

ALL

PARTIAL

NO

p（PARTIAL指定相当）

PARTIAL※

PARTIAL※

NO

n（NO指定相当）

NO

NO

NO

（凡例）

ALL：ログ取得モード

PARTIAL：更新前ログ取得モード

NO：ログレスモード

例えば，CREATE TABLEのRECOVERYオペランドにPARTIALを指定し，pdloadの-lオプションにnを指定した場合，NO（ログレスモード）がユーザLOB用RDエリアに設定されます。

注※

プラグインが出力するログの場合は，ALL（ログ取得モード）が仮定されます。

(3)　モードの選択基準

基本的には省略値である更新前ログ取得モードを選択してください。ただし，次に示す条件を満たすような場合はほかのモードの選択を検討してください。

条件

選択するモード

RDエリアにデータロード対象表（インデクス）だけを格納していて，かつ初期ロードである

ログレスモード

入力データ量が多く，データロードに時間が掛かる

入力データ量が少ない

ログ取得モード

(4)　運用方法の違い

選択したモードによってデータロードするときの運用が異なります。運用方法の違いを次の図に示します。

図5‒2　データベースの更新ログ取得方式による運用方法の違い（データロード）

注※１

ログレスモードを選択したときに必要な操作です。ログレスモードのpdloadコマンドが異常終了した場合，このバックアップを使用してRDエリアを回復します。ただし，「データロードの前にバックアップを取得しないでよい場合」で説明している条件を満たすときはバックアップを取得する必要はありません。

ただし，更新ログ取得方式に関係なく，プラグインインデクスを定義した表にインデクス一括作成モードで追加データロードをする場合はバックアップを取得してください。理由は，pdloadコマンドが異常終了した場合のデータベース回復には既存データ部分を含め，全プラグインインデクスの再作成が必要となり，データベース回復に長時間必要となるためです。

注※２

更新前ログ取得モード又はログレスモードを選択したときに必要な操作です。ここでバックアップを取得しないと，pdrstrコマンドでRDエリアを回復する必要が生じた場合，RDエリアを最新の状態に回復できません（データロード実行後の反映処理を回復できません）。RDエリアはデータロード実行前の状態にしか回復できません。

補足事項

更新前ログ取得モード又はログレスモードを選択した場合，前記の手順1〜4の間はデータロード対象RDエリアを閉塞したままにしてください。手順4でバックアップを取得する前にRDエリアの内容が更新された場合，pdrstrコマンドでRDエリアを回復する必要が生じたときにその更新内容を回復できません。RDエリアはデータロード実行前の状態にしか回復できません。pdrstrコマンドでRDエリアを回復するとき，入力情報のシステムログ中に更新前ログ取得モード又はログレスモードで取得したログが入っているとpdrstrコマンドがエラーになります。

(5)　データロードの前にバックアップを取得しないでよい場合

ログレスモードでデータロードを実行する場合は，データロードの実行前にバックアップを取得する必要があります。ただし，次表に示す1，2の条件のうちどちらかを満たす場合は，pdloadコマンドが異常終了したときにRDエリアの状態をデータロード実行前の状態に戻すことができるため，バックアップの取得を省略できます。

項番

条件

障害発生時のRDエリア回復方法

1

初期ロードの場合

データロード対象RDエリアにはデータロード対象の表，及びその表のインデクスだけを格納している場合

データロード対象RDエリアをデータベース構成変更ユティリティ（pdmodコマンド）で再初期化した後に，再度データロードすると回復できます。

作成モードでデータロードを実行する場合

2

データロード対象RDエリアにデータロード対象表（インデクス）以外の表（インデクス）がある場合

バックアップとシステムログを使用してデータロード実行前の状態にRDエリアを回復できる場合

pdcloseコマンドでデータロード対象RDエリアをクローズした後に，pdlogswapコマンドでシステムログファイルをスワップして，データベース回復ユティリティ（pdrstrコマンド）にここまでのシステムログを入力すれば回復できます。

追加モードでデータロードを実行する場合

注

項番2の条件の場合は，バックアップを取得した方がRDエリアを回復するときの運用が簡単なため，基本的にはバックアップを取得することをお勧めします。特に，インデクス一括作成モードのpdloadが異常終了した場合は，ログ取得モードであっても更新前ログ取得モードであっても，ロールバックではインデクスは回復されません。pdloadが異常終了して，すぐにデータロード前の状態に回復する必要がある場合は必ずバックアップを取得してください。

5.1.4　ユニーク属性のインデクスを定義した表にデータロードする場合の注意

主キーインデクス（PRIMARYインデクス），又はユニークインデクス（UNIQUE指定のインデクス）を定義した表にデータロードをする場合は，次に示す注意が必要です。

入力データファイル中にキー値が重複するデータがある場合，インデクス一括作成モードでデータロードをしないでください。

インデクス一括作成モードでデータロードをすると，データを表に格納し，インデクスのキー情報をインデクス情報ファイルに出力します。この段階ではキー値の重複チェックはされません。キー値の重複チェックは，その後のインデクスデータの格納段階でチェックされます。キー値が重複していると，インデクスの作成処理はロールバックされますが，データは既に格納されています（コミットされて元に戻りません）。この場合，バックアップを使用してRDエリアを回復する必要があります。

したがって，キー値の重複データがある入力データファイルを使用してデータロードをする場合は，必ずインデクス更新モードを指定してください。このモードはデータを格納するごとにインデクスを更新するのでキー値の重複をすぐに検知し，該当するデータはデータベースに格納しません。

インデクス一括作成モード及びインデクス更新モードは，データベース作成ユティリティ（pdload）の-iオプションで指定します。なお，省略値がインデクス一括作成モードになっているので注意してください。

5.1.5　大量のデータをロードする場合（同期点指定のデータロード）

大量のデータを表にロードする場合，同期点指定のデータロードを実施するかどうかを検討してください。

通常，データロード処理では全データの格納処理を完了するまでトランザクションを決着できません。このため，データベース作成ユティリティ実行中はシンクポイントダンプを有効化できません。したがって，大量データのロード中にHiRDBが異常終了すると，HiRDBの再開始処理に長い時間を必要とします。これを防ぐために，データロード時に任意の件数で同期点を設定してトランザクションを決着できます。これを同期点指定のデータロードといいます。

同期点指定のデータロードをするには，データベース作成ユティリティのoption文で同期点行数（何件データを格納したら同期点を取得するか）を指定してください。

注意事項

この機能を適用しない場合よりも同期点処理が実行される分，処理性能が低下します。

ユティリティが異常終了したとき，そのタイミングによって対処方法が異なります。異常終了時の対処方法については，「同期点指定のデータロード実行中にユティリティが異常終了したときの対処方法」を参照してください。特に，インデクス一括作成モードでデータロードをしたときにユティリティが異常終了すると，対処方法が複雑になるため注意してください。

同期点のたびに新しいページからデータの格納を開始するので，この機能を適用しない場合よりも格納ページ数が多く必要になります。

5.1.6　横分割表にデータをロードする場合（パラレルローディング機能）

パラレルローディング機能とは，一つの入力データファイルから横分割表を構成する複数のRDエリアに対してデータロードを並列実行する機能です。pdparaloadコマンドを実行することで，複数のRDエリアに対するデータロードを一度に実行できます。

パラレルローディング機能の概要を次の図に示します。

図5‒3　パラレルローディング機能の概要

〔説明〕

ユーザがpdparaloadコマンドを実行すると，横分割表を構成するRDエリアの数だけpdloadコマンドが自動的に実行されます。このとき，pdparaloadコマンドがpdloadコマンドの制御文ファイルを生成します。

各pdloadコマンドが入力データファイルを参照し，該当するデータを抽出してRDエリア内の横分割表に格納します。

(1)　効果

パラレルローディング機能を使うことで得られる効果は，次の二つです。

データロードに掛かる処理時間を短縮できます。

pdparaloadを実行すると複数のpdloadコマンドが並列で実行されます。そのため，一つのpdloadコマンドで実行する表単位データロードと比べ，データロードに掛かる処理時間が短くなります。

一つの入力データファイルと1回のコマンド入力で済むため，運用が容易です。

分割入力データファイルを使用したRDエリア単位のデータロードの場合でもpdloadコマンドの並列実行はできますが，その際，入力データファイルを分割したり，pdloadコマンドを複数回入力したりと，運用が煩雑です。パラレルローディング機能を使う場合，入力データファイルをRDエリア単位に分割する必要はありません。また，コマンドの入力も1回で済みます。

このように，パラレルローディング機能は，RDエリア単位データロードの高速処理性能と，表単位データロードの運用容易性という両方の長所を併せ持った機能です。

(2)　コマンド実行前に準備しておくこと

パラレルローディングを実行する前に，次の準備をしてください。

(a)　リソース使用量の見積もり

パラレルローディングでは，複数のpdloadコマンドを並列実行します。例えば，表を三つのRDエリアに分割して格納する場合，三つのpdloadコマンドが同時に実行されるため，リソースも三つ分必要になります。これを考慮して必要なリソース使用量を見積もってください。

(b)　入力データの準備

表に入力するデータを入力データファイルとして準備します。pdparaloadコマンドの入力データファイルは一つです。

(3)　運用手順

パラレルローディングの運用手順を次の図に示します。

図5‒4　パラレルローディングの運用手順

注※1

この手順は，データベースの更新ログ取得方式（-lオプション）の指定によって，必要かどうかが異なります。

注※2

この手順は，インデクスの作成方法（-iオプション）にn（インデクス情報出力モード），又はx（インデクス情報出力抑止モード）を指定した場合に必要です。また，c（インデクス一括作成モード）を指定している場合でも，非分割キーインデクスを定義しているときには必要になります。

(4)　制限事項

パラレルローディング機能を使用してデータロードをする場合の制限事項を次に示します。

フレキシブルハッシュ分割を定義している表はデータロードできません。

同期点指定のデータロードはできません。

パラレルローディングを実行中の表に対して，NOWAIT検索はできません。

LOB列構成基表とLOBデータを別々にロードすることはできません。

EasyMTなどテープ装置を媒体とする入力データファイルは使用できません。

pdparaloadコマンドのオプションや制御文には，pdloadコマンドのオプションや制御文と同様の指定ができますが，一部指定できないものもあります。指定可否の詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「pdparaload」を参照してください。

(5)　性能に影響を及ぼす条件

パラレルローディング機能の性能は，入力データのデータ配置など，データロードの実行環境に左右されます。そのため，実行環境によっては，パラレルローディング機能を使用してもデータロードに掛かる時間が短縮されないことがあります。したがって，実際に運用を開始する前に，一度パラレルローディング機能を使用して，データロードに掛かる時間を計測してください。その結果，パラレルローディング機能を使用することでデータロードに掛かる時間が短縮された場合に，パラレルローディング機能を使用してください。期待する処理性能が得られなかった場合は，表単位のデータロード，又は入力データファイルを分割してRDエリア単位のデータロードを行ってください。分割入力データファイルの作成については，「横分割表にデータをロードする場合（分割入力データファイルの作成）」を参照してください。

パラレルローディング機能の性能に影響を及ぼす条件について以降で説明します。

(a)　サーバ間横分割

パラレルローディング機能は，サーバ間横分割をしている場合に効果が得られます。サーバ内横分割をしている表にもパラレルローディングは実行できます。しかし，サーバが分かれている方が，データを格納するときに一つのpdloadコマンドの処理がサーバを占有できるため，その分早くデータロードできます。

(b)　入力データのデータ配置

パラレルローディングを実行すると，複数のpdloadコマンドが一つの入力データファイルからデータを読み込みます。このとき，読み込み処理が効率良くできるようなデータ配置にしておくと，処理時間が短くなります。次の図に示すように，入力データが分割キーに対して均等に配置されていると，効率良く読み込み処理ができます。

図5‒5　入力データのデータ配置と読み込み効率の関係

なお，サーバ内横分割をしている表のデータをpdrorgコマンドで一つのファイルにアンロードした場合，アンロードデータファイルは図の「偏ったデータ配置の例」のようになります。そのため，これを入力データファイルとしてパラレルローディングを実行する場合も性能が低下するおそれがあります。

(c)　入力データのデータ形式

パラレルローディング機能では，pdloadコマンドでデータロードできるすべてのデータ形式でデータロードできます。ただし，大量のデータを扱う場合には，入力データのデータ形式をバイナリ形式にすることをお勧めします。DAT形式や固定長データ形式の場合，データベースにデータを格納する際にデータ形式の変換処理が必要になります。これによって，CPU使用率が上がり，データロードの並列処理の性能が低下するおそれがあるためです。

(d)　LOB作成種別

処理対象の表にLOB列やLOBパラメタを持つ抽象データ型の列を定義している場合は，データロードのLOB作成種別（-kオプション）にfを指定することをお勧めします。fを指定したデータロードの場合，LOB入力ファイルとしてLOBデータごとにファイルを用意します。そのため，データロードを並列実行する際にLOBデータを重複して読み込むことがなく，入出力を削減できます。

LOB作成種別にdを指定する場合，入力データファイル中にすべてのLOBデータを格納します。そうすると，各RDエリア単位のデータロードで，処理対象外のLOBデータを読み飛ばすという処理が発生するため，性能低下の原因になります。

(6)　運用例

ここでは，パラレルローディングの運用例について説明します。

運用例1はLOB列の定義がある場合について説明します。

運用例2は非分割キーインデクスの定義がある場合について説明します。

運用例のデータロードの条件を次の表に示します。

表5‒2　パラレルローディングの運用例の条件

運用例

表定義

インデクス定義

入力データの形式

インデクス作成方法

ログ取得方式

横分割

LOB列

分割キーインデクス

非分割キーインデクス

運用例1

○

○

○

×

バイナリ形式

インデクス一括作成モード

更新前ログ取得モード

運用例2

○

×

○

○

バイナリ形式

インデクス一括作成モード

更新前ログ取得モード

（凡例）

○：定義します。

×：定義しません。

(a)　運用例1（LOB列の定義がある場合）

LOB列を定義した表2にパラレルローディング機能を使用してデータロードします。LOB作成種別（-kオプション）にfを指定して，LOBデータごとにファイルを作成します。

●表定義とインデクス定義

表定義

create table "表2"(
  col001    int not null,
  col002    varchar(20),
  col003    blob(1M) in ((LOB01),(LOB02),(LOB03)),
  col004    decimal(10,3)
) fix hash hashf by col001
in (RDUSER11,RDUSER21,RDUSER31);

インデクス定義

create index "インデクス2" on "表2"(col001,col002)
in ((RDUSER12),(RDUSER22),(RDUSER32));

●データロードの手順

pdholdコマンドでデータロード対象のRDエリアを閉塞します。

pdhold -r LOB01,LOB02,LOB03,RDUSER11,RDUSER21,RDUSER31,RDUSER12,RDUSER22,RDUSER32

pdparaloadコマンドの制御文ファイルを作成します。

source：サーバ名，入力データファイル，エラー情報ファイルを指定します。HiRDB/パラレルサーバの場合は，サーバ名を必ず指定してください。

lobdata：LOB入力ファイルを指定します。

idxwork：インデクス情報ファイルの格納ディレクトリを指定します。

sort：ソート用ワークファイルの格納ディレクトリを指定します。

report：処理結果ファイル名を指定します。

source fes01:/users/data/input_file error=/users/rep/error_file
lobdata /users/data/lob
idxwork bes01 /users/work
idxwork bes02 /users/work
idxwork bes03 /users/work
sort bes01 /users/work
sort bes02 /users/work
sort bes03 /users/work
report file=/users/rep/result_file

pdparaloadコマンドでデータロードを行います。

-d：作成モードでデータロードします。

-b：バイナリ形式の入力データファイルを使用します。

-k：LOB作成種別を指定します。LOBデータごとにファイルを作成します（f）。

-i：インデクス一括作成モード（c）を指定します。

-l：更新前ログ取得モード（p）を指定します。

pdparaload -d -b -k f -i c -l p "表2" /users/cntl/control_file

pdcopyコマンドでRDエリアのバックアップを取得します。

pdcopy -m /users/rdarea/mast/mast01 -M r -p /users/pdcopy/list/list01
-b /users/pdcopy/backup/backup01
-r LOB01,LOB02,LOB03,RDUSER11,RDUSER21,RDUSER31,RDUSER12,RDUSER22,RDUSER32

pdrelsコマンドでRDエリアの閉塞を解除します。

pdrels -r LOB01,LOB02,LOB03,RDUSER11,RDUSER21,RDUSER31,RDUSER12,RDUSER22,RDUSER32

(b)　運用例2（非分割キーインデクスの定義がある場合）

非分割キーインデクスを定義した表3にパラレルローディング機能を使用してデータロードします。非分割キーインデクスを定義しているため，pdparaloadコマンド実行後に，pdrorgコマンドでインデクスの一括作成をする必要があります。インデクスの一括作成時には，pdparaloadコマンドで出力されたインデクス情報ファイルを指定します。

●表定義とインデクス定義

表定義

create table "表3"(
  col001    int not null,
  col002    varchar(20),
  col003    char(32),
  col004    decimal(10,3)
) partitioned by col001
in ((RDUSER11) 10000000, (RDUSER21) 20000000, (RDUSER31));

インデクス定義（分割キーインデクス）

create index "インデクス3" on "表3"(col001,col002)
in ((RDUSER12),(RDUSER22),(RDUSER32));

インデクス定義（非分割キーインデクス）

create index "インデクス4" on "表3"(col003)
in ((RDUSER13));

●データロードの手順

pdholdコマンドでデータロード対象のRDエリアを閉塞します。

pdhold -r RDUSER11,RDUSER21,RDUSER31,RDUSER12,RDUSER22,RDUSER32,RDUSER13

pdparaloadコマンドの制御文ファイルを作成します。

source：入力データファイル，エラー情報ファイルを指定します。HiRDB/パラレルサーバの場合は，サーバ名を必ず指定してください。

idxwork：インデクス情報ファイルの格納ディレクトリを指定します。データロード後は，ここに作成されたインデクス情報ファイルを使ってインデクスの一括作成をします。

sort：ソート用ワークファイルの格納ディレクトリを指定します。

report：処理結果ファイル名を指定します。

source /users/data/input_file error=/users/rep/error_file
idxwork /users/work
sort /users/work
report file=/users/rep/result_file

pdparaloadコマンドでデータロードを行います。

-d：作成モードでデータロードします。

-b：バイナリ形式の入力データファイルを使用します。

-i：インデクス一括作成モード（c）を指定します。

-l：更新前ログ取得モード（p）を指定します。

pdparaload -d -b -i c -l p "表3" /users/cntl/control_file

pdrorgコマンドの制御文ファイルを作成します。

index文に，pdparaloadコマンドで出力されたインデクス情報ファイルを指定します。

index "インデクス4" RDUSER13 "/users/work/INDEX-インデクス4-RDUSER13-faaG4MnMf"
index "インデクス4" RDUSER13 "/users/work/INDEX-インデクス4-RDUSER13-caa34EnEc"
index "インデクス4" RDUSER13 "/users/work/INDEX-インデクス4-RDUSER13-caa06MnMc"
sort /users/work
report file=/users/rep/result_file2

pdrorgコマンドでインデクスの一括作成をします。

pdrorg -k ixmk -l p -t "表3" /users/cntl/control_rorg

pdcopyコマンドでRDエリアのバックアップを取得します。

pdcopy -m /users/rdarea/mast/mast01 -M r -p /users/pdcopy/list/list01
-b /users/pdcopy/backup/backup01
-r RDUSER11,RDUSER21,RDUSER31,RDUSER12,RDUSER22,RDUSER32,RDUSER13

pdrelsコマンドでRDエリアの閉塞を解除します。

pdrels -r RDUSER11,RDUSER21,RDUSER31,RDUSER12,RDUSER22,RDUSER32,RDUSER13

(7)　コマンドエラーが発生した場合の運用

pdparaloadコマンドの実行時に発生するエラーと対処には，大きく分けて次の二つがあります。

RDエリア単位データロード（pdloadコマンド）実行中のエラー

この場合，一部のRDエリアへのデータロードに失敗しています。エラーになったそれぞれのRDエリアについてエラーの対処をした後，pdloadコマンドでRDエリア単位のデータロードを再実行します。

RDエリア単位データロード（pdloadコマンド）開始前のエラー

この場合，すべてのRDエリアへのデータロードに失敗しています。エラーに対処した後，pdparaloadコマンドを再実行します。

pdparaloadコマンドの実行時に発生するエラーと対処の詳細について説明します。まず最初に，pdparaloadコマンドの実行でエラーが発生した場合の対処の流れを次に示します。

図5‒6　pdparaloadコマンドの実行でエラーが発生した場合の対処の流れ

注

図中の(a)から(e)は，以降の(a)から(e)と対応しています。

(a)　エラー発生のタイミングを特定します

エラー発生のタイミングを特定します。次の両方のメッセージが出力されているかどうかを確認してください。

KFPL00791-Iメッセージ

KFPL00792-Iメッセージ

≪両方のメッセージが出力されている場合≫

RDエリア単位データロードの実行中にエラーが発生しています。これによって，一部のRDエリアへのデータロードに失敗しています。この場合は，(b)以降の手順に従ってエラーに対処してください。その後，pdloadコマンドでRDエリア単位のデータロードを再実行してください。

≪どちらかのメッセージが出力されていない場合≫

RDエリア単位データロードの開始前にエラーが発生しています。つまり，すべてのRDエリアへのデータロードに失敗しています。この場合は，KFPL00794-Iメッセージの直前に出力されたエラーメッセージに従って対処してください。その後，pdparaloadコマンドを再実行してください。

(b)　対処が必要なRDエリアを特定します

pdparaloadコマンドを実行したOSコンソール又はsyslogファイルに出力されたメッセージからKFPL00793-Iメッセージを抽出し，対処が必要なRDエリアを特定します。メッセージを抽出する際には，次の項目を検索キーにしてください。

メッセージID（KFPL00793-I）

認可識別子

表識別子

メッセージ抽出例

KFPL00793-I Pdload execution abnormal terminated, table=user1."T1", RDAREA=RDAREA1, return code=8, pdload process id=1385412 (1212478)
　：
KFPL00793-I Pdload execution abnormal terminated, table=user1."T1", RDAREA=RDAREA2, return code=8, pdload process id=1385433 (1212478)

［説明］

認可識別子（user1）と表識別子（T1）を基に，KFPL00793-Iメッセージを抽出します。これによって，データロードに失敗したRDエリア（RDAREA1，RDAREA2）を特定できます。

特定したRDエリアに対して，KFPL00793-Iメッセージのリターンコードによって，次の対処をしてください。

≪リターンコードが4の場合≫

pdloadコマンドが出力したエラー情報ファイルを参照して，エラーに対処してください。エラー情報ファイルは，pdparaloadコマンドのsource文のerrorオプションで指定しています（ファイル名には自動的にRDエリア名称が付加されます）。指定を省略した場合は，次のディレクトリとファイル名称で作成されます。

エラー情報ファイルの格納ディレクトリ

1.　pd_tmp_directoryオペランドで指定したディレクトリ

2.　1.の指定がない場合，環境変数TMPDIRで指定したディレクトリ

3.　2.の指定がない場合，/tmpディレクトリ

エラー情報ファイルの名称

(c)で特定するプロセスIDとメッセージID（KFPL00793-I）が含まれるファイル名

エラーに対処したら，(e)の手順に従って，RDエリア単位のデータロードを再実行してください。

≪リターンコードが8の場合≫

(c)，(d)の手順に従って，エラーの内容を特定し，対処してください。

その後，(e)の手順に従って，RDエリア単位のデータロードを再実行してください。

(c)　実行していたプロセスのIDを特定します

メッセージログファイルから，pdparaloadコマンドが実行したpdload制御プロセスとサーバプロセスのIDを特定します。次の手順でプロセスIDを抽出してください。

pdcatコマンドで，pdparaloadコマンドの実行開始（KFPL00791-Iメッセージ）から終了（KFPL00794-Iメッセージ）までの間のメッセージログをファイルに出力します。

1.で出力した内容からプロセスの開始を示すKFPL00711-Iメッセージを抽出します。メッセージを抽出する際には，次の項目を検索キーにしてください。

メッセージID（KFPL00711-I）

認可識別子

表識別子

(b)で特定したRDエリア名

メッセージ抽出例

1572976 2010/11/04 15:55:48 0mload1 lod KFPL00711-I pdloadm started, table=user1."T1", RDAREA=RDAREA1
1728690 2010/11/04 15:55:48 bes1    lod KFPL00711-I pdbes started, table=user1."T1", RDAREA=RDAREA1

［説明］

認可識別子（user1）と表識別子（T1）とRDエリア名（RDAREA1）を基に，KFPL00711-Iメッセージを抽出します。これによって，エラーが発生したプロセスのID（1572976，1728690）を特定できます。

この場合，それぞれのIDは次のプロセスを示しています。

1572976は，プロセス名がpdloadmであるため，pdload制御プロセスです。

1728690は，プロセス名がpdbesであるため，バックエンドサーバプロセスです。

(d)　エラーの内容を特定します

メッセージログファイルから，エラーの内容を特定します。(c)で特定したプロセスIDを検索キーにして，(c)の手順1.で取得したメッセージログファイルから対処が必要なエラーメッセージを抽出してください。

メッセージ抽出例（pdload制御プロセス）

1572976 2010/11/04 15:55:48 0mload1 lod KFPL00711-I pdloadm started, table=user1."T1", RDAREA=RDAREA1
1572976 2010/11/04 15:55:48 0mload1 lod KFPL00704-I Pdload terminated, return code=8

メッセージ抽出例（バックエンドサーバプロセス）

1728690 2010/11/04 15:55:48 bes1 lod KFPL00711-I pdbes started, table=user1."T1", RDAREA=RDAREA1
1728690 2010/11/04 15:55:48 bes1 lod KFPL00709-I Error information file was created, file=/tmp/ERROR-4cd258f41728690
1728690 2010/11/04 15:55:48 bes1 lod KFPL00709-I Lobmid file was created, file=/tmp/LOBMID-T1-4cd258f41728690
1728690 2010/11/04 15:55:48 bes1 lod KFPL00702-I Pdload started, table=user1."T1", generation=0
1728690 2010/11/04 15:55:48 bes1 lod KFPL00710-I Index information file assigned, index=user1."T1NX", RDAREA="USER01", file=/tmp/INDEX-T1NX-USER01-GN0-daan_ylid
1728690 2010/11/04 15:55:48 bes1 lod KFPL00723-I 0 rows loaded, table=user1."T1", RDAREA="USER01"
1728690 2010/11/04 15:55:48 bes1 lod KFPLxxxxx-E YYYYYY

［説明］

プロセスID（1572976，1728690）を基に，メッセージを抽出します。この場合，バックエンドサーバプロセスでエラーメッセージ（KFPLxxxxx-E）が出力されていることが分かります。このエラーメッセージに従って，対処します。

エラーに対処したら，(e)の手順に従って，RDエリア単位のデータロードを再実行してください。

(e)　RDエリア単位のデータロード（pdloadコマンド）を再実行します

pdloadコマンドでRDエリア単位のデータロードを再実行します。この際，pdparaloadコマンドが生成したpdloadコマンドの制御文を再利用することをお勧めします。pdparaloadコマンドが生成したpdloadコマンドの制御文ファイルの格納ディレクトリとファイル名を次に示します。これを基にpdloadの制御文ファイルを作成してください。

pdload制御文の格納ディレクトリ

1.　pd_tmp_directoryオペランドで指定したディレクトリ

2.　1.の指定がない場合，環境変数TMPDIRで指定したディレクトリ

3.　2.の指定がない場合，/tmpディレクトリ

pdload制御文のファイル名

LOD_CTL_認可識別子_表識別子_RDエリア名称

注意事項

RDエリア単位のデータロードを再実行する際には，pdloadのoption文でdivermsg=offを指定してください。

RDエリア単位にデータロードする場合，入力データ中にRDエリアの格納条件と一致しない行データがあると，エラーデータ情報を出力し，pdloadコマンドはリターンコード4で終了します。divermsg=offを指定すると，このエラーデータ情報の出力が抑止され，pdloadコマンドをリターンコード0で終了できます。

RDエリア単位データロードを再実行する場合の，pdloadコマンドの制御文とコマンドラインの例を次に示します。

制御文の例

option divermsg=off
source "RDUSER02" fes01:/users/data/input_file error=/users/rep/error_file_RDUSER02
lobdata /users/data/lob
idxwork bes02 /users/work
sort bes02 /users/work
report file=/users/rep/result_file_RDUSER02

［説明］

option文にdivermsg=offを指定することによって，エラーデータ情報の出力を抑止します。

RDエリア単位データロードのため，source文には対象とするRDエリア名称を指定します。

コマンドラインの例

pdload -d -b -k f -i c -l p "表2" "/users/tmp/LOD_CTL_USER02_表2_RDUSER02"

5.1.7　横分割表にデータをロードする場合（分割入力データファイルの作成）

横分割表にデータをロードする場合は，パラレルローディング機能を使う方法もあります。パラレルローディング機能については，「横分割表にデータをロードする場合（パラレルローディング機能）」を参照してください。パラレルローディング機能で期待する効果が得られない場合には，ここで説明する分割入力データファイルを使用したデータロードを適用してください。

横分割表にデータをロードする場合，格納するRDエリア単位に入力データファイルを分割してデータロードを並列実行すると，データロードに掛かる時間を短縮でき，表の占有時間が短縮できます。制御情報ファイルにsrc_work文を指定してデータベース作成ユティリティ（pdload）を実行すると，ユーザが作成した入力データファイルから，RDエリア単位の入力データファイルが作成できます。これによって，RDエリア単位にデータロードを実行できます。このとき，データベース作成ユティリティ（pdload）が作成するファイルを分割入力データファイルといいます。分割入力データファイルを作成する場合のオプション及び制御文については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

5.1.8　自動採番機能を使用したデータロード

順序数生成子を使用すると，自動的に採番ができます。これを自動採番機能といいます。データロード時に，順序数生成子が生成した順序番号を，表の列に格納できます。ここでは，順序番号の取得方式と格納方式の選択基準について説明します。

なお，自動採番機能についてはマニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を，自動採番機能を使用したデータロードの詳細についてはマニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

(1)　順序番号の取得方式の選択基準

順序番号の取得方式には，次の3種類があります。

全数一括取得方式：

データロード完了後に一括して順序数生成子の値を使用した順序番号にします。

指定単位取得方式：

指定した単位ごとに順序番号を取得しながらデータロードします。

バッファ単位取得方式：

入力バッファに読み込める行数分の順序番号を取得しながらデータロードします。

順序番号の取得方式は，次の表に示す特徴を考慮して選択してください。

表5‒3　順序番号の取得方式ごとの特徴

検討項目

特徴

全数一括取得方式

指定単位取得方式

バッファ単位取得方式

正常時の欠番発生

発生しません。

データロードした行数が指定した単位の倍数でなければ，欠番が発生します。

発生しません。※2

ロールバック時の大量の欠番発生

発生しません。

現在値はロールバックが発生しても回復されないため，大量の欠番が発生します。

現在値はロールバックが発生しても回復されないため，大量の欠番が発生します。

順序数生成子への採番要求時の通信オーバヘッド※1

データロードのコミットの回数分しか採番要求をしないため，採番処理による性能への影響は小さくなります。

取得する単位を大きくすることで，採番要求の回数を抑え，性能への影響を小さくできます。

入力バッファ長を大きくすることで，採番要求の回数を抑え，性能への影響を小さくできます。ただし，1回に取得する単位は入力バッファ長と列の定義長から算出した行長で決まるため，行長が大きいと入力バッファに多くのメモリを必要とします。

同じ順序数生成子を使用するUAPとの同時実行

同時実行はできません。データロード中は順序数生成子に排他が掛かかります。

同時実行できます。

同時実行できます。

RDエリア単位のデータロードの並列実行

同時実行はできません。データロード中は順序数生成子に排他が掛かかります。

並列実行できます。

並列実行できます。

注※1

HiRDB/パラレルサーバの場合，データベース作成ユティリティが入力データを読み込むサーバと順序数生成子が定義されたサーバが異なるとき，順序番号の取得時に通信が発生します。そのため，採番要求が頻繁に行われると，通信回数が多くなり，データロードの性能に影響します。

注※2

順序番号の格納方式が列データ全置換以外の場合は，欠番が発生する可能性があります。

(2)　順序番号の格納方式の選択基準

順序番号の格納方式には，次の3種類があります。それぞれの選択基準について説明します。

列データ全置換：

順序番号を格納する列に対して，入力データファイル中の該当する列データをすべて順序番号に置き換えます。該当する列の値に，すべて新しく番号を振り直す場合に選択します。

列データ一部置換：

順序番号を格納する列に対して，入力データファイル中の該当する列データのうち，指定した置換条件に一致するデータだけ順序番号に置き換えます。例えば，入力データファイルがDAT形式，又は拡張DAT形式で，NULL値の部分だけ順序番号に置き換える場合などに選択します。

列データ追加：

順序番号を格納する列に対応するデータが入力データファイル中にない場合，順序番号を入力データとして追加します。番号を格納する列を新しく追加する場合に選択します。なお，入力データファイルがバイナリ形式の場合，この方式は指定できません。

5.1.9　入力データファイルUOC

任意に作成したプログラムで，データロードするデータを編集できます。編集されたデータは，直接pdloadに渡されます。そのため，入力ファイルを編集するプログラムで，いったんワークファイルを作成しない形でデータロードができます。

データを編集するためにユーザが作成したプログラムをUOC（ユーザオウンコーディング）といいます。UOCは，データベースに格納したいデータファイルがpdloadの入力データファイルのフォーマットと異なる場合や，データベースに格納したいデータがHiRDBの文字コードと異なる場合など，入力データの編集が必要なときに使用できます。

5.1.10　不要なRDエリアの削除

データベースを作成後，ディクショナリ表のSQL_RDAREAS表を検索して，表やインデクスが定義されなかったユーザ用RDエリア又はLOB列が定義されなかったユーザLOB用RDエリアがないかどうか確認することをお勧めします。もし不要なRDエリアがあれば，削除できます。不要なRDエリアを削除することで，ディスク所要量を削減できます。

ディクショナリ表の検索方法とSQL_RDAREAS表についてはマニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を，RDエリアの削除方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

5.2　横分割表の作成

5.2.1　横分割表の作成例

商品表を作成します。商品表の作成条件を次に示します。

商品表を横分割します。ユーザ用RDエリアRDAREA01〜RDAREA02に商品表を格納します。

商品表に分割キーインデクス（INDX1）を定義します。ユーザ用RDエリアRDAREA03〜RDAREA04にINDX1を格納します。

商品表に非分割キーインデクス（INDX2）を定義します。ユーザ用RDエリアRDAREA05にINDX2を格納します。HiRDB/パラレルサーバの場合は，ユーザ用RDエリアRDAREA05〜RDAREA06にINDX2を格納します。

RDAREA01〜RDAREA06にはデータロード対象表（インデクス）だけを格納していて，初期ロードとします。

データロードをするときにインデクスを一括作成（省略値）します。

ログレスモードでデータロードをします。

分割キーインデクス及び非分割キーインデクスについては，「インデクスの横分割」を参照してください。

また，横分割表にデータをロードする場合には，パラレルローディング機能を使う方法もあります。パラレルローディング機能については，「横分割表にデータをロードする場合（パラレルローディング機能）」を参照してください。

(1)　商品表の定義

CREATE TABLEで商品表を定義します。定義例を次に示します。

(a)　キーレンジ分割の場合

格納条件指定

    CREATE TABLE 商品表
    (商品番号 CHAR(5) NOT NULL,
     商品名 NCHAR(15),
     標準単価 INTEGER,
     数量 INTEGER
    )IN ((RDAREA01)商品番号<='10000',(RDAREA02));

境界値指定の場合

    CREATE TABLE 商品表
    (商品番号 CHAR(5) NOT NULL,
     商品名 NCHAR(15),
     標準単価 INTEGER,
     数量 INTEGER
     )PARTITIONED BY 商品番号
     IN ((RDAREA01)'10000',(RDAREA02));

(b)　フレキシブルハッシュ分割，FIXハッシュ分割の場合

    CREATE TABLE 商品表
    (商品番号 CHAR(5) NOT NULL,
     商品名 NCHAR(15),
     標準単価 INTEGER,
     数量 INTEGER
     )[FIX]※ HASH HASH6 BY 商品番号
     IN (RDAREA01,RDAREA02);

注※　FIXハッシュ分割の場合に指定します。

(2)　インデクスの定義

CREATE INDEXで商品表にインデクスを定義します。定義例を次に示します。

(a)　HiRDB/シングルサーバの場合

CREATE INDEX INDX1 ON 商品表 (商品番号)
    IN ((RDAREA03),(RDAREA04));
CREATE INDEX INDX2 ON 商品表 (数量)
    IN (RDAREA05);

(b)　HiRDB/パラレルサーバの場合

CREATE INDEX INDX1 ON 商品表 (商品番号)
    IN ((RDAREA03),(RDAREA04));
CREATE INDEX INDX2 ON 商品表 (数量)
    IN ((RDAREA05),(RDAREA06));

(3)　表へのデータの格納

データベース作成ユティリティ（pdload）で表にデータを格納します。格納手順を次に示します。

〈手順〉

pdholdコマンドで，データロード対象RDエリア（RDAREA01〜RDAREA05）を閉塞します。HiRDB/パラレルサーバの場合はRDAREA01〜RDAREA06を閉塞します。

pdloadコマンドで，入力データファイルを表にデータロードします。RDエリアにはデータロード対象表（インデクス）だけを格納していて，かつ初期ロードのため，データベースの更新ログ取得方式にログレスモードを選択します。また，インデクスの作成方法にインデクス一括作成モード（省略値）を選択します。pdloadコマンドに指定するオプションについては，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

ログレスモードでpdloadコマンドを実行しているため，データロード対象RDエリアのバックアップを取得します。RDエリア単位のバックアップの取得方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

pdrelsコマンドで，データロード対象RDエリアの閉塞を解除します。

上記のコマンドとユティリティの詳細及びこれらのコマンドとユティリティの実行結果の確認方法については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

補足事項

ログレスモードでpdloadコマンドを実行するため，前記の手順1〜3の間はデータロード対象RDエリアを閉塞したままにしてください。

改竄防止表に対してpdloadコマンドでデータロードするとき，-dオプションは使用できません。

インデクス一括作成中にエラーが発生した場合の対処方法については，「インデクス一括作成中に発生したエラーの対処方法」を参照してください。

(4)　データの格納状態の確認

データロードをした場合は，運用を開始する前にデータベース状態解析ユティリティ（pddbst）を実行して，データの格納状態を確認することをお勧めします。設計どおりにデータベースを作成できたかどうかを確認できます。データベース状態解析ユティリティ（pddbst）を実行すると，次に示す情報を取得できます。

ユーザ用RDエリア単位のデータの格納状態

表又はインデクス単位のデータの格納状態

5.3　LOB列を定義した表の作成

5.3.1　LOB列を定義した表の作成例

商品表を作成します。商品表の作成条件を次に示します。

商品表を横分割します。ユーザ用RDエリアRDAREA01〜RDAREA02に商品表のLOB列構成基表を格納します。

ユーザLOB用RDエリアLOBAREA01〜LOBAREA02にLOB列のデータを格納します。

商品表に分割キーインデクス（INDX1）を定義します。ユーザ用RDエリアRDAREA03〜RDAREA04にINDX1を格納します。

RDAREA01〜RDAREA04，LOBAREA01〜LOBAREA02にはデータロード対象表（インデクス）だけを格納していて，初期ロードとします。

データロードをするときにインデクスを一括作成（省略値）します。

ログレスモードでデータロードをします。

なお，横分割表にデータをロードする場合には，パラレルローディング機能を使う方法もあります。パラレルローディング機能については，「横分割表にデータをロードする場合（パラレルローディング機能）」を参照してください。

補足事項

一つのユーザLOB用RDエリアには，表中の一つのLOB列だけを格納します。また，一つの表に複数のLOB列がある場合には，それぞれ別のユーザLOB用RDエリアに格納する必要があります。

LOB列が横分割表の場合には，LOB列ごとにユーザLOB用RDエリアと，表を格納しているユーザ用RDエリアの数を1対1に対応させる必要があります。

(1)　商品表の定義

CREATE TABLEで商品表を定義します。定義例を次に示します。

(a)　キーレンジ分割の場合

格納条件指定

CREATE TABLE 商品表
(商品番号 CHAR(5),
 商品名 NCHAR(15),
 標準単価 INTEGER,
 数量 INTEGER,
 商品画像 BLOB(64K) IN ((LOBAREA01),(LOBAREA02))
)IN ((RDAREA01) 商品番号<='10000',(RDAREA02));

境界値指定

CREATE TABLE 商品表
(商品番号 CHAR(5),
 商品名 NCHAR(15),
 標準単価 INTEGER,
 数量 INTEGER,
 商品画像 BLOB(64K) IN ((LOBAREA01),(LOBAREA02))
)PARTITIONED BY 商品番号
IN ((RDAREA01)'10000',(RDAREA02));

(b)　フレキシブルハッシュ分割，FIXハッシュ分割の場合

CREATE TABLE 商品表
(商品番号 CHAR(5),
 商品名 NCHAR(15),
 標準単価 INTEGER,
 数量 INTEGER,
 商品画像 BLOB(6000) IN ((LOBAREA01),(LOBAREA02))
)[FIX]※ HASH HASH6 BY 商品番号
 IN (RDAREA01,RDAREA02);

注※　FIXハッシュ分割の場合に指定します。

(2)　インデクスの定義

CREATE INDEXで商品表にインデクスを定義します。定義例を次に示します。

CREATE INDEX INDX1 ON 商品表 (商品番号)
    IN ((RDAREA03),(RDAREA04));

(3)　表へのデータの格納

データベース作成ユティリティ（pdload）で表にデータを格納します。格納手順を次に示します。

〈手順〉

pdholdコマンドで，データロード対象RDエリア（RDAREA01〜RDAREA04，LOBAREA01〜LOBAREA02）を閉塞します。

pdloadコマンドで，入力データファイルを表にデータロードします。RDエリアにはデータロード対象表（インデクス）だけを格納していて，かつ初期ロードのため，データベースの更新ログ取得方式にログレスモードを選択します。また，インデクスの作成方法にインデクス一括作成モード（省略値）を選択します。pdloadコマンドに指定するオプションについては，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

ログレスモードでpdloadコマンドを実行しているため，データロード対象RDエリアのバックアップを取得します。RDエリア単位のバックアップの取得方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

pdrelsコマンドで，データロード対象RDエリアの閉塞を解除します。

上記のコマンドとユティリティの詳細及びこれらのコマンドとユティリティの実行結果の確認方法については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

補足事項

ログレスモードでpdloadコマンドを実行するため，前記の手順1〜3の間はデータロード対象RDエリアを閉塞したままにしてください。

改竄防止表に対してpdloadコマンドでデータロードするとき，-dオプションは使用できません。

インデクス一括作成中にエラーが発生した場合の対処方法については，「インデクス一括作成中に発生したエラーの対処方法」を参照してください。

(4)　データの格納状態の確認

データロードをした場合は，運用を開始する前にデータベース状態解析ユティリティ（pddbst）を実行して，データの格納状態を確認することをお勧めします。設計どおりにデータベースを作成できたかどうかを確認できます。データベース状態解析ユティリティ（pddbst）を実行すると，次に示す情報を取得できます。

ユーザ用RDエリア又はユーザLOB用RDエリア単位のデータの格納状態

表又はインデクス単位のデータの格納状態

(5)　補足事項

LOB列を定義した表にデータロードする場合，LOB列構成基表とLOBデータを別々にデータロードすることもできます。このときの手順を次に示します。

なお，データベースの更新ログ取得方式にログレスモードを，インデクスの作成方法にインデクス一括作成モード（省略値）を選択したとします。

〈手順〉

pdholdコマンドで，データロード対象RDエリア（RDAREA01〜RDAREA04，LOBAREA01〜LOBAREA02）を閉塞します。

pdloadコマンドで，入力データファイルを表（LOB列構成基表及びインデクス）にデータロードします。このときのデータロード対象RDエリアはRDAREA01〜RDAREA04になります。このとき，LOB中間ファイルにLOB列のデータロード時に必要な情報を出力するようにしてください。pdloadコマンドに指定するオプションについては，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

pdloadコマンドで，ユーザLOB用RDエリアLOBAREA01〜LOBAREA02にデータロードします。このとき，LOB入力ファイルと2.で作成したLOB中間ファイルを指定します。

ログレスモードでpdloadコマンドを実行しているため，データロード対象RDエリアのバックアップを取得します。RDエリア単位のバックアップの取得方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

pdrelsコマンドで，データロード対象RDエリアの閉塞を解除します。

上記のコマンドとユティリティの詳細及びこれらのコマンドとユティリティの実行結果の確認方法については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

5.4　プラグインが提供する抽象データ型を定義した表の作成

ここでは，プラグインが提供する抽象データ型（SGMLTEXT型，XML型）を定義した表の作成について説明します。

SGMLTEXT型を使用する場合にはHiRDB Text Search Plug-in，XML型を使用する場合にはHiRDB XML Extensionが必要です。プラグインの環境設定については，「プラグインの環境設定」を参照してください。なお，プラグインの所有者はMASTERにしてください。

5.4.1　SGMLTEXT型

ここでは，HiRDB Text Search Plug-inが提供する抽象データ型（SGMLTEXT型）を定義した表の作成方法について説明します。

ここでは，薬品管理表を作成します。薬品管理表の作成条件を次に示します。

薬品管理表を横分割します。ユーザ用RDエリアRDAREA01〜RDAREA02に薬品管理表のLOB列構成基表を格納します。

ユーザLOB用RDエリアLOBAREA01〜LOBAREA02にSGMLTEXT型の列のデータを格納します。

ユーザLOB用RDエリアLOBAREA03〜LOBAREA04にプラグインインデクスを格納します。

RDAREA01〜RDAREA02，LOBAREA01〜LOBAREA04にはデータロード対象表（インデクス）だけを格納していて，初期ロードとします。

データロードをするときにインデクスを一括作成（省略値）します。

ログレスモードでデータロードをします。

〔説明〕

薬品ID（MCHAR型）をユーザ用RDエリアに格納し，取扱説明書（SGMLTEXT型）をユーザLOB用RDエリアに格納します。

(1)　薬品管理表の定義

CREATE TABLEで薬品管理表を定義します。定義例を次に示します。

(a)　キーレンジ分割の場合

格納条件指定

CREATE TABLE 薬品管理表(
薬品ID MCHAR(15),
取扱説明書 SGMLTEXT          …1
  ALLOCATE(SGMLTEXT IN((LOBAREA01),(LOBAREA02)))  …2
  PLUGIN'<DTD>medicine.dtd</DTD>'       …3
  )IN((RDAREA01)薬品ID<='薬品10',(RDAREA02));    …4

境界値指定

CREATE TABLE 薬品管理表(
薬品ID MCHAR(15),
取扱説明書 SGMLTEXT          …1
  ALLOCATE(SGMLTEXT IN((LOBAREA01),(LOBAREA02)))  …2
  PLUGIN'<DTD>medicine.dtd</DTD>'       …3
  )PARTITIONED BY 薬品ID
  IN((RDAREA01)'薬品10',(RDAREA02));             …4

〔説明〕

プラグインモジュールで提供されたデータ型を指定します。

薬品管理表中のLOB列（SGMLTEXT）をユーザLOB用RDエリアLOBAREA01及びLOBAREA02に分割して格納します。

プラグインオプションを指定します。指定方法については，プラグインのマニュアルを参照してください。

薬品管理表のLOB列構成基表をユーザ用RDエリアRDAREA01，RDAREA02に分割して格納します。

(b)　フレキシブルハッシュ分割，FIXハッシュ分割の場合

CREATE TABLE 薬品管理表(
薬品ID MCHAR(15),
取扱説明書 SGMLTEXT               …1
  ALLOCATE(SGMLTEXT IN((LOBAREA01),(LOBAREA02)))  …2
  PLUGIN'<DTD>medicine.dtd</DTD>'       …3
  )[FIX]※ HASH HASH6 BY 薬品ID
  IN(RDAREA01,RDAREA02)                 …4

注※　FIXハッシュ分割の場合に指定します。

〔説明〕

プラグインモジュールで提供されたデータ型を指定します。

薬品管理表中のLOB列SGMLTEXTをユーザLOB用RDエリアLOBAREA01及びLOBAREA02に分割して格納します。

プラグインオプションを指定します。指定方法については，プラグインのマニュアルを参照してください。

薬品管理表のLOB列構成基表をユーザ用RDエリアRDAREA01，RDAREA02に分割して格納します。

(2)　プラグインインデクスの定義

プラグインによって提供されたデータ検索用のインデクス型をインデクスに定義するとデータを高速に検索できます。プラグインから提供されたインデクス型を定義したインデクスをプラグインインデクスといいます。ここでは，HiRDB Text Search Plug-inが提供するインデクス型（NGRAM）を使用したプラグインインデクスの定義方法について説明します。

CREATE INDEXで薬品管理表にプラグインインデクスを定義します。定義例を次に示します。

  CREATE INDEX PLGINDX1
          USING TYPE NGRAM
          ON 薬品管理表(取扱説明書)
          IN ((LOBAREA03),(LOBAREA04));

〔説明〕

プラグインインデクスPLGINDX1を横分割した薬品管理表に対応させて，ユーザLOB用RDエリアLOBAREA03及びLOBAREA04に分割して格納します。なお，プラグインインデクスPLGINDX1を構成する列に取扱説明書列を指定しています。

(3)　表へのデータの格納

データベース作成ユティリティ（pdload）で表にデータを格納します。格納手順を次に示します。

〈手順〉

pdholdコマンドで，データロード対象RDエリア（RDAREA01〜RDAREA02，LOBAREA01〜LOBAREA04）を閉塞します。

pdloadコマンドで，入力データファイルを表にデータロードします。RDエリアにはデータロード対象表（インデクス）だけを格納していて，かつ初期ロードのため，データベースの更新ログ取得方式にログレスモードを選択します。また，インデクスの作成方法にインデクス一括作成モード（省略値）を選択します。また，コンストラクタ関数やコンストラクタ関数に渡すデータ型の情報を列構成情報ファイルに指定します。pdloadコマンドに指定するオプションについては，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

ログレスモードでpdloadコマンドを実行しているため，データロード対象RDエリアのバックアップを取得します。RDエリア単位のバックアップの取得方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

pdrelsコマンドで，データロード対象RDエリアの閉塞を解除します。

上記のコマンドとユティリティの詳細及びこれらのコマンドとユティリティの実行結果の確認方法については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

補足事項

ログレスモードでpdloadコマンドを実行するため，前記の手順1〜3の間はデータロード対象RDエリアを閉塞したままにしてください。

改竄防止表に対してpdloadコマンドでデータロードするとき，-dオプションは使用できません。

インデクス一括作成中にエラーが発生した場合の対処方法については，「インデクス一括作成中に発生したエラーの対処方法」を参照してください。

(4)　データの格納状態の確認

データロードをした場合は，運用を開始する前にデータベース状態解析ユティリティ（pddbst）を実行して，データの格納状態を確認することをお勧めします。設計どおりにデータベースを作成できたかどうかを確認できます。データベース状態解析ユティリティ（pddbst）を実行すると，次に示す情報を取得できます。

ユーザ用RDエリア及びユーザLOB用RDエリア単位（物理解析だけ）のデータの格納状態

レジストリ用RDエリア及びレジストリLOB用RDエリア単位（物理解析，論理解析）のデータの格納状態

(5)　ハッシュ関数で分割条件を指定している表にRDエリア単位でデータロードする場合

表分割ハッシュ関数を使用したUAPを作成し，RDエリア単位に入力データファイルを作成できます。これによって，各RDエリアに格納されるデータ量が確認できるため，均等に分割できるハッシュ関数を選択できます。表分割ハッシュ関数を使用したUAPの作成方法については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

5.4.2　XML型

ここでは，HiRDB XML Extensionが提供する抽象データ型（XML型）を定義した表の作成方法について説明します。

ここでは，書籍管理表を作成します。書籍管理表の作成条件を次に示します。

ユーザ用RDエリアRDAREA01に書籍管理表を格納します。

ユーザ用RDエリアRDAREA02に部分構造インデクスを格納します。

ユーザLOB用RDエリアLOBAREA01にXML型全文検索用インデクスを格納します。

RDAREA01，RDAREA02，LOBAREA01にはデータロード対象表（インデクス）だけを格納していて，初期ロードとします。

データロードをするときにインデクスを一括作成（省略値）します。

ログレスモードでデータロードをします。

(1)　書籍管理表の定義

CREATE TABLEで書籍管理表を定義します。定義例を次に示します。

XML型の列を含む表の定義例

CREATE TABLE 書籍管理表 (書籍ID INTEGER, 書籍情報 XML) IN RDAREA01

(2)　インデクスの定義

(a)　部分構造インデクス（B-tree）

XML型の列には，特定の部分構造をキーとし，その値をキー値としたインデクスを定義できます。このインデクスを利用すると，XMLEXISTS述語やXMLQUERY関数のXQuery式中に，部分構造インデクスを定義した構造に対する述語を指定した場合，行の絞り込みの処理時間を削減できることがあります。

部分構造インデクスを利用できるXQuery式中の述語を次に示します。

キーである部分構造に対する比較式（=，!=，>，>=，<，<=，<>，eq，ne，lt，le，gt，ge）

キーである部分構造に対するfn:contains関数，fn:starts-with関数，fn:ends-with関数

インデクスの使用条件については，「インデクスの使用条件」で説明します。

部分構造インデクスを使用した検索については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

(b)　XML型全文検索用インデクス（n-gram）

XML型の列には，XML型の値に対する全文検索用のn-gramインデクス（IXXML）を定義できます。XML型全文検索用インデクスを定義することで，XMLEXISTS述語のXQuery式中で文字列一致などの全文検索条件を含む述語を記述した場合に，行の絞り込みの処理時間を削減できることがあります。

XML型全文検索の条件となるXQuery式中の述語を次に示します。

文字列（xs:string型）同士の完全一致（=）

fn:contains関数

fn:starts-with関数

fn:ends-with関数

hi-fn:contains関数

インデクスの使用条件については，「インデクスの使用条件」で説明します。

XML型全文検索用インデクスを使用した検索については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

(3)　表へのデータの格納

表へデータを格納する場合の入力データには，次の二つがあります。入力データの種類によって，データの格納方法が異なります。

XML文書をXML挿入データに変換したESIS-B形式

この場合は，XML変換コマンド（phdxmlcnv）又はXML変換ライブラリ（Javaライブラリ）を使用してXML文書を解析し，XML挿入データ（ESIS-B形式といいます）を生成します。このESIS-B形式のデータをバイナリ形式にして出力し，pdload又はINSERT文を使用して表へ格納します。

XML変換コマンド及びXML変換ライブラリについては，マニュアル「HiRDB XML Extension」を参照してください。

XML文書

この場合は，データベース作成ユティリティ（pdload）又はXMLPARSE関数を使用してXML文書をXML挿入データ（ESIS-B形式）に変換し，表へ格納します。XML文書からESIS-B形式への変換はpdload又はXMLPARSE関数の中で行われます。pdload内でESIS-B形式への変換を行う場合には，-Gオプションを指定します。

(a)　データロード

データベース作成ユティリティ（pdload）で表にデータを格納する場合の手順を次に示します。

〈手順〉

pdholdコマンドで，データロード対象RDエリア（RDAREA01，RDAREA02，LOBAREA01）を閉塞します。

pdloadコマンドで，入力データファイルを表にデータロードします。

XML文書をそのまま入力データとする場合は-Gオプションを指定します。

RDエリアにはデータロード対象表（インデクス）だけを格納していて，かつ初期ロードのため，データベースの更新ログ取得方式にログレスモードを選択します。

インデクスの作成方法にインデクス一括作成モード（省略値）を選択します。

コンストラクタ関数やコンストラクタ関数に渡すデータ型の情報を列構成情報ファイルに指定します。

入力データファイルの形式をバイナリ形式に設定します。

pdloadコマンドに指定するオプションについては，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

ログレスモードでpdloadコマンドを実行しているため，データロード対象RDエリアのバックアップを取得します。RDエリア単位のバックアップの取得方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

pdrelsコマンドで，データロード対象RDエリアの閉塞を解除します。

上記のコマンドとユティリティの詳細及びこれらのコマンドとユティリティの実行結果の確認方法については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

補足事項

ログレスモードでpdloadコマンドを実行するため，前記の手順1〜3の間はデータロード対象RDエリアを閉塞したままにしてください。

改竄防止表に対してpdloadコマンドでデータロードするとき，-dオプションは使用できません。

インデクス一括作成中にエラーが発生した場合の対処方法については，「インデクス一括作成中に発生したエラーの対処方法」を参照してください。

(b)　XML文書の挿入

ESIS-B形式のデータを表へ挿入又は更新する場合

INSERT文の挿入値，又はUPDATE文の更新値にXMLコンストラクタ関数を指定し，その引数に生成したESIS-B形式のデータを設定します。

書籍管理表に埋込み変数bookinfoに格納されたXML文書（ESIS-B形式）の値を挿入する例を次に示します。

XML文書（ESIS-B形式）の挿入例

INSERT INTO 書籍管理表
  VALUES ( 310494321, XML(:bookinfo AS BINARY(102400)))

XML文書を表へ挿入又は更新する場合

INSERT文の挿入値，又はUPDATE文の更新値にXMLPARSE関数を指定し，その引数にXML文書を設定します。

書籍管理表に埋込み変数bookdocに格納されたXML文書の値を挿入する例を次に示します。

XML文書の挿入例

INSERT INTO 書籍管理表
  VALUES ( 310494321, XMLPARSE(DOCUMENT :bookdoc AS BINARY(32000)))

(4)　インデクスの使用条件

ここでは，(2)で説明した二つのインデクスの使用条件について説明します。

部分構造インデクスの使用条件

部分構造インデクスを定義した場合，次の表に示す部分構造インデクスの使用条件を満たすと，インデクスが使用されます。

表5‒4　部分構造インデクスの使用条件

USING UNIQUE TAGの指定

XQuery指定箇所

XQuery中の演算子又は関数

部分構造インデクスの使用条件※1

あり

XMLEXISTS述語

=

(a)1，2，3※2，3

(b)1，2，5，6，7※2，8，9

!=，>，>=，<，<=，<>，eq，ne，gt，ge，lt，le，

fn:contains，

fn:starts-with，

fn:ends-with

(a)1，2，3※2，3

(b)1，2，4，6，7※2，8，9

XMLQUERY関数

=

(c)1，2，3

なし

XMLEXISTS述語

=

(a)1，2，3※2，3

(b)1，3，5，6，7※2，8，9，11※3

!=，>，>=，<，<=，<>

(a)1，2，3※2，3

(b)1，3，4，6，7※2，8，9，11※3

fn:contains

fn:starts-with

fn:ends-with

(a)1，2，3※2，3

(b)1，3，4，6，7※2，8，10，11※3

XMLQUERY関数

=

(c)1，2，3

注※1

(a)は，(a)で説明する部分構造インデクス及びXML型全文検索用インデクス共通の使用条件を示します。

(b)は，(b)で説明する部分構造インデクスの使用条件を示します。

(c)は，(c)で説明するXMLQUERY関数のXQueryに関する部分構造インデクスの使用条件を示します。

また，数字は(a)，(b)，及び(c)での項番に対応しています。

注※2

XMLEXISTS述語のXQuery問合せにXQuery論理式（OR）を指定する場合，インデクスが使用されます。

注※3

XMLEXISTS述語のXQuery問合せにXQuery論理式（AND）を指定する場合，インデクスが使用されます。

XML型全文検索用インデクスの使用条件

XML型全文検索用インデクスを定義した場合，次の表に示すXML型全文検索用インデクスの使用条件を満たすと，インデクスが使用されます。

表5‒5　XML型全文検索用インデクスの使用条件

XQuery指定箇所

XQuery中の演算子又は関数

XML型全文検索用インデクスの使用条件※1

XMLEXISTS述語

fn:contains

fn:starts-with

fn:ends-with

=

(a)1，2，3※2，3

(d)1，2，4，5，6，7，8

hi-fn:contains

(a)1，2，3※2，3

(d)1，3，4，5，6，7，8

注※1

(a)は，(a)で説明する部分構造インデクス及びXML型全文検索用インデクス共通の使用条件を示します。

(d)は，(d)で説明するXML型全文検索用インデクスの使用条件を示します。

また，数字は(a)及び(d)での項番に対応しています。

注※2

XMLEXISTS述語のXQuery問合せにXQuery論理式（OR）を指定する場合，インデクスが使用されます。

注※3

XMLEXISTS述語のXQuery問合せにXQuery論理式（AND）を指定する場合，インデクスが使用されます。

複数のインデクスを使用できる演算子又は関数の場合

部分構造インデクスとXML型全文検索用インデクスの両方を使用できるXQuery中の演算子又は関数を使用して検索を行う場合，評価に使用するインデクスは演算子又は関数によって決まります。演算子又は関数ごとに，どのインデクスが使用されるかを次の表に示します。

表5‒6　複数のインデクスが使用できる演算子又は関数の評価に使用するインデクス

項番

演算子又は関数

評価に使用するインデクス

1

=

部分構造インデクス

2

fn:contains

XML型全文検索用インデクス

3

fn:starts-with

部分構造インデクス

4

fn:ends-with

XML型全文検索用インデクス

使用するインデクスを指定したい場合は，使用インデクスのSQL最適化指定をします。詳細については，マニュアル「HiRDB SQLリファレンス」の「使用インデクスのSQL最適化指定」を参照してください。

なお，HiRDBが見積もるアクセスコストによっては，これらのインデクスを使用しないことがあります。インデクスを使用した検索が行われたかどうかについては，アクセスパス表示ユティリティ（pdvwopt）で確認してください。

また，XMLEXISTS述語のXQuery問合せ中に指定した，部分構造インデクス，又はXML型全文検索インデクスを使用できる述語については，最大で255個しかインデクスを用いて評価しません。

(a)　部分構造インデクス及びXML型全文検索用インデクス共通の使用条件

部分構造インデクス及びXML型全文検索用インデクス共通の使用条件を次に示します。

なお，次のように定義したインデクスを例文中で使用します。

create index idx1 on t1(c1) key using unique tag from '/root/elm1/@attr1' as varchar(10)

XMLEXISTS述語のXML問合せ引数にXML問合せ文脈項目を指定している。

（例）

select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[@attr1 eq "ABC"]'
        passing by value c1,'DEF' as A)

注　アンダーライン部分がXML問合せ文脈項目です。

XMLEXISTS述語のXQuery問合せ中に指定した文脈項目式（ピリオド）をすべてXQuery述語中に指定している。

（例）

select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[./@attr1 eq "ABC"]' passing by value c1)

注　アンダーライン部分がXQuery述語中に指定した文脈項目式です。

XMLEXISTS述語のXQuery問合せ中のXQuery論理式（AND，OR）をすべてXQuery述語中に指定している。

（例）

select c2 from t1
  where xmlexists('/root[elm1/@attr1 = "ABC" or elm1/@attr1 = "DEF"]'
        passing by value c1)

注　アンダーライン部分がXQuery述語中に指定したXQuery論理式です（OR）。

(b)　XMLEXISTS述語のXQueryに関する部分構造インデクスの使用条件

XMLEXISTS述語のXQueryに関する部分構造インデクスの使用条件を次に示します。

なお，1.，2.，4.〜9.では，次のように定義したインデクスを例文中で使用します。

　create index idx1 on t1(c1) key using unique tag from '/root/elm1/@attr1' as varchar(10)
　create index idx4 on t1(c1) key using unique tag from '/root/elm1/elm2' as varchar(10)

3.，10.，11.では，次のように定義したインデクスを例文中で使用します。

　create index idx2 on t1(c1) key from '/root/elm1/@attr1' as varchar(10)
　create index idx5 on t1(c1) key from '/root/elm1/elm2' as varchar(10)

インデクスの部分構造指定と，XMLEXISTS述語のXQuery問合せ中で条件として指定した部分構造パスが一致する。

（例）

select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[@attr1 eq "ABC"]' passing by value c1)

注　アンダーライン部分が一致する部分構造パスです。

USING UNIQUE TAGの指定がある部分構造インデクスの場合，汎用比較，値比較，fn:contains関数，fn:starts-with関数，又はfn:ends-with関数を使用して，XMLEXISTS述語のXQuery問合せ中で条件として指定した部分構造パスを比較する。

（例）

select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[@attr1 eq "ABC"]' passing by value c1)

注　アンダーライン部分がXQuery比較式です（値比較）。

USING UNIQUE TAGの指定がない部分構造インデクスの場合，汎用比較，fn:contains関数，fn:starts-with関数，又はfn:ends-with関数を使用して，XMLEXISTS述語のXQuery問合せ中で条件として指定した部分構造パスを比較する。

（例）

select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[@attr1 = "ABC"]' passing by value c1)

注　アンダーライン部分がXQuery比較式です（汎用比較）。

汎用比較又は値比較と，fn:contains関数，fn:starts-with関数，又はfn:ends-with関数の場合に分けて説明します。

＜汎用比較，又は値比較の場合＞

汎用比較，又は値比較で比較する対象は，XMLEXISTS述語のXQuery問合せ中で条件として指定した部分構造パスと，一つのXQuery定数又はXQuery変数である。

（例）

select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[@attr1 >= "ABC"]' passing by value c1)

注　アンダーライン部分が部分構造パスとXQuery定数の比較です。

＜fn:contains関数，fn:starts-with関数，又はfn:ends-with関数の場合＞

fn:contains関数，fn:starts-with関数，又はfn:ends-with関数の第1引数がXMLEXISTS述語のXQuery問合せ中で条件として指定した部分構造パスで，かつ第2引数が一つのXQuery定数又はXQuery変数である。

（例）

select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[fn:starts-with(@attr1,"ABC")]' passing by value c1)

注　アンダーライン部分が部分構造パスとXQuery定数の比較です。

=で比較する対象は，XMLEXISTS述語のXQuery問合せ中で条件として指定した部分構造パスと，システム共通定義pd_apply_search_ats_numオペランドの指定値以下のXQuery定数又はXQuery変数から成るXQueryシーケンス連結式である。

（例）

select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[@attr1 = ("ABC","DEF","GHI")]'
        passing by value c1)

注　アンダーライン部分がシステム共通定義pd_apply_search_ats_numオペランドの指定値以下のXQuery定数から成るXQueryシーケンス連結式です。

部分構造インデクス定義時に指定したキー値のデータ型が，XMLEXISTS述語のXQuery問合せ中で条件として指定した部分構造パスと比較するXQuery定数若しくはXQuery問合せ中のXQuery変数に渡す値式のデータ型と同じ，又は変換可能である。

（例）

select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[@attr1 = "ABC"]' passing by value c1)

注　アンダーライン部分が，キー値のデータ型であるVARCHAR型と同じstring型データです。

XMLEXISTS述語のXQuery問合せに指定したXQuery論理式（OR）オペランドに部分構造インデクスを使用できる条件だけを含む。

（例）

select c2 from t1
  where xmlexists('/root[elm1/@attr1 = "ABC" or elm1/@attr1 = "DEF"]'
        passing by value c1)

注　アンダーライン部分が，すべて部分構造インデクスを使用できる条件です。

4.又は5.で，条件として指定した部分構造パスと比較する値としてXQuery変数を指定した場合，そのXQuery変数に渡す値式が次のどれかである。

定数

USER値関数

値式が?パラメタ，SQLパラメタ，又はSQL変数のCAST指定

外への参照なしスカラ副問合せ

（例1）

select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[@attr1 eq $A]'
        passing by value c1,'ABC' as A)

注　アンダーライン部分がXQuery問合せ中のXQuery変数に渡す値式です（定数）。

（例2）

select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[@attr1 eq $A]'
        passing by value c1,cast(? as varchar(256)) as A)

注　アンダーライン部分が，XQuery問合せ中のXQuery変数に渡す値式（値式が?パラメタ，SQLパラメタ，又はSQL変数のCAST指定）です。

値比較，又は汎用比較で比較する対象の部分構造パスが次の形式で指定されている。又は，USING UNIQUE TAGの指定がある部分構造インデクスの場合で，かつfn:contains関数，fn:starts-with関数，又はfn:ends-with関数の第1引数を含む部分構造パスが次の形式で指定されている。

部分構造パス:: = 〔XML名前空間宣言〕…部分構造パス式
XML名前空間宣言::=｛declare namespace 接頭辞 = XML名前空間URI;
                  | declare default element namespace XML名前空間URI;｝
部分構造パス式:: = 〔/ステップ式…〕/ステップ式
ステップ式:: = {〔{child:: | attribute:: | @ }〕 修飾名 | 文脈項目式｝
文脈項目式:: = ピリオド
ピリオド::= .
修飾名:: = 〔接頭辞:〕局所名

＜値比較又は汎用比較を使用した例＞

次の（例1）〜（例3）は，値比較又は汎用比較を使用した例です。これらの例で値比較演算子eqにほかの値比較又は汎用比較を指定した場合も，インデクスを使用します。なお，USING UNIQUE TAGの指定有無に関するインデクスの使用条件については，2.及び3.を参照してください。

（例1）ステップ式に@又はattribute::と，修飾名を指定した場合（@とattribute::は同じ意味）

select c2 from t1
  where xmlexists('/root/child::elm1[@attr1 eq "ABC"]'
        passing by value c1)

　注　アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

（例2）ステップ式にchild::を指定，又はchild::を省略し，修飾名を指定した場合

select c2 from t1
  where xmlexists('/root/child::elm1[child::elm2 eq "ABC"]'
        passing by value c1)

　注　アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

（例3）ステップ式に文脈項目式を指定した場合（値比較は使用条件2.に該当する場合だけ）

select c2 from t1
  where xmlexists('/root/child::elm1/elm2[ . eq "ABC"]'
        passing by value c1)

　注　アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

＜XQuery関数を使用した例＞

次の（例4）〜（例6）は，XQuery関数を使用した例です。これらの例でfn:starts-with関数にほかのXQuery関数を指定した場合も，インデクスを使用します。

（例4）ステップ式に@又はattribute::と，修飾名を指定した場合（@とattribute::は同じ意味）

select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[fn:starts-with(@attr1 ,"ABC")]'
        passing by value c1)

　注　アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

（例5）ステップ式にchild::を指定，又はchild::を省略し，修飾名を指定した場合

select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[fn:starts-with(elm2 ,"ABC")]'
        passing by value c1)

　注　アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

（例6）ステップ式に文脈項目式を指定した場合

select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1/@attr1[fn:starts-with( . ,"ABC")]'
        passing by value c1)

　注　アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

USING UNIQUE TAGの指定がない部分構造インデクスの場合で，かつfn:contains関数，fn:starts-with関数，又はfn:ends-with関数の第1引数を含む部分構造パスが次の形式で指定されており，さらに第1引数が次のステップ式終端の形式で指定されている。

部分構造パス:: = 〔XML名前空間宣言〕…部分構造パス式
XML名前空間宣言::=｛declare namespace 接頭辞 = XML名前空間URI;
                  | declare default element namespace XML名前空間URI;｝
部分構造パス式:: = 〔/ステップ式…〕/ステップ式終端
ステップ式:: = {〔{child:: | attribute:: | @ }〕 修飾名 | 文脈項目式｝
ステップ式終端:: = {{attribute:: | @ } 修飾名 | 文脈項目式｝
文脈項目式:: = ピリオド
ピリオド::= .
修飾名:: = 〔接頭辞:〕局所名

次に示す例でfn:starts-with関数にほかのXQuery関数を指定した場合も，インデクスを使用します。

（例1）ステップ式終端に@又はattribute::と，修飾名を指定した場合（@とattribute::は同じ意味）

select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[fn:starts-with(@attr1 ,"ABC")]'
        passing by value c1)

　注　アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

（例2）ステップ式終端に文脈項目式を指定した場合

select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1/@attr1[fn:starts-with( . ,"ABC")]'
        passing by value c1)

　注　アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

USING UNIQUE TAGの指定がない部分構造インデクスで，次のどちらかの条件を満たす。

XMLEXISTS述語のXQuery問合せのXQuery論理式（AND）オペランドに同じノードを複数回指定していない。

XMLEXISTS述語のXQuery問合せのXQuery論理式（AND）オペランドに同じノードを複数回指定しているが，汎用比較，又はfn:contains関数，fn:starts-with関数，若しくはfn:ends-with関数の第1引数で指定する同じノードが，次のステップ式終端の形式で指定されている。

　ステップ式終端 ：：＝ ｛｛attribute:: | @｝ 修飾名 | 文脈項目式｝
　修飾名 ：：＝ 〔接頭辞:〕局所名
　文脈項目式 ：：＝ ピリオド
　ピリオド ：：＝ .

＜部分構造インデクスを使用する例＞

XMLEXISTS述語のXQuery問合せのXQuery論理式（AND）オペランドに同じノードを複数回指定していない場合の例

（例1）

select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[@attr1 >= "A01" and elm2 <= "A99"]'
        passing by value c1);

　注　アンダーライン部分が同じノードを複数回指定していない部分構造パスです。

（例2）

select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[fn:starts-with(@attr1 ,"A01") and elm2 = "A01"]'
        passing by value c1);

　注　アンダーライン部分が同じノードを複数回指定していない部分構造パスです。

XMLEXISTS述語のXQuery問合せのXQuery論理式（AND）オペランドに同じノードを複数回指定した場合の例

（例3）汎用比較の比較項に@又はattribute::と，修飾名を指定した場合（@とattribute::は同じ意味）

select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[@attr1 >= "A01" and @attr1 <= "A99"]'
        passing by value c1);

　注　アンダーライン部分が形式と一致する部分構造パスです。

（例4）fn:contains関数，fn:starts-with関数，又はfn:ends-with関数の第1引数に@又はattribute::と，修飾名を指定した場合（@とattribute::は同じ意味）

select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[fn:starts-with(@attr1 ,"A") and fn:ends-with(@attr1 ,"01")]'
        passing by value c1);

　注　アンダーライン部分が形式と一致する部分構造パスです。

（例5）汎用比較の比較項に文脈項目式を指定した場合

select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1/elm2[. >= "A01" and . <= "A99"]'
        passing by value c1);

　注　アンダーライン部分が形式と一致する部分構造パスです。

（例6）fn:contains関数，fn:starts-with関数，又はfn:ends-with関数の第1引数に文脈項目式を指定した場合

select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1/elm2 [fn:contains(. ,"A") and fn:contains(. ,"01")]'
        passing by value c1);

　注　アンダーライン部分が形式と一致する部分構造パスです。

＜部分構造インデクスを使用しない例＞

（例1）汎用比較の比較項の@attr1の前にelm1が指定されているため，形式と一致しない場合

select c2 from t1
  where xmlexists('/root[elm1/@attr1 >= "A01" and elm1/@attr1 <= "A99"]'
        passing by value c1);

　注　アンダーライン部分が形式と一致しない部分構造パスです。

（例2）fn:contains関数，fn:starts-with関数，又はfn:ends-with関数の第1引数の@attr1の前にelm1が指定されているため，形式と一致しない場合

select c2 from t1
  where xmlexists('/root[fn:starts-with(elm1/@attr1 ,"A")
                 and fn:ends-with(elm1/@attr1 ,"01")]'
        passing by value c1);

　注　アンダーライン部分が形式と一致しない部分構造パスです。

（例3）汎用比較の比較項に，属性又は文脈項目以外の同じノードが複数回指定されているため，形式と一致しない場合

select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[elm2 >= "A01" and elm2 <= "A99"]'
        passing by value c1);

　注　アンダーライン部分が形式と一致しない部分構造パスです。

（例4）fn:contains関数，fn:starts-with関数，又はfn:ends-with関数の第1引数に，属性又は文脈項目以外の同じノードが複数回指定されているため，形式と一致しない場合

select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[fn:starts-with(elm2 ,"A") and fn:ends-with(elm2 ,"01")]'
        passing by value c1);

　注　アンダーライン部分が形式と一致しない部分構造パスです。

(c)　XMLQUERY関数のXQueryに関する部分構造インデクスの使用条件

XMLQUERY関数のXQueryに関する部分構造インデクスの使用条件を次に示します。

なお，1.及び2.では，次のように定義したインデクスを例文中で使用します。

　create index idx1 on t1(c1) key using unique tag from '/root/elm1' as varchar(10)

SQLが次のすべての条件を満たす。

SELECT文，又はINSERT〜SELECT文である

主問合せの選択式が一つである

上記の主問合せの選択式がXMLQUERYである（ただし，XMLSERIALIZEの引数がXMLQUERYでもよい）

上記のXMLQUERYのXML問合せ引数がXML問合せ変数一つで，かつ変数に渡す値式はXMLAGGである

上記のXML問合せ変数に指定したXMLAGGの引数は列指定単独である

表の結合を指定していない

集合演算を指定していない

副問合せを指定していない

集合関数を指定していない

GROUP BY句を指定していない

HAVING句を指定していない

WHERE句が指定されている場合，ANDの指定数が255以下である

SQLの例については，2.の例を参照してください。

XMLQUERY関数に指定したXQueryが次のすべての条件を満たす。

a. XML問合せ変数をルートとするパス式である

b. 最も外側のXQuery述語の指定が一つだけ存在する

c. b.の述語で汎用比較'='による比較を行っている

d. c.の比較が，XML列の特定の部分構造とXQuery変数をルートとするパス式の比較である

（例）

select xmlserialize(xmlquery('$VAR1/root[elm1 = $VAR1/root[elm2 = "ABC"]/elm1]/elm1'
  passing by value xmlagg(c1) as VAR1 empty on empty) as varchar(32000)) from t1

注　アンダーライン部分が上記の条件と一致する箇所です。

2.のd.のXML列の特定の部分構造，及びXQuery変数をルートとするパス式に，同じデータ型の部分構造インデクスを定義している（これらのインデクスは同一のものでもかまいません）。

(d)　XML型全文検索用インデクスの使用条件

XML型全文検索用インデクスの使用条件を次に示します。

検索対象のXML型の列に全文検索インデクスを定義している。

（例）

create index idx3 using type ixxml on t2(c1) in (LOB1)

fn:contains関数，fn:starts-with関数，又はfn:ends-with関数の第1引数を含む部分構造パスが次の形式で指定されており，さらに第1引数が次のテキストステップ式終端，又は属性ステップ式終端の形式で指定されている。又は=で比較する対象の部分構造パスが次の形式で指定されており，XQuery述語中に指定した部分構造パスが次のテキストステップ式終端又は属性ステップ式終端の形式で指定されている。

部分構造パス:: = 〔XML名前空間宣言〕… 部分構造パス式
XML名前空間宣言:: = ｛declare default element namespace
                   "http://www.w3.org/XML/1998/namespace";
                 ｜declare namespace 接頭辞 = XML名前空間URI;※
                 ｜declare default element namespace XML名前空間URI;※｝
部分構造パス式:: = 〔｛/ | //※｝ステップ式 …〕
                     ｛/ | //※｝｛テキストステップ式 | 属性ステップ式終端｝
ステップ式:: = ｛〔child::〕 名前テスト | 文脈項目式}
テキストステップ式:: = 〔{child::｜descendant::}〕テキストテスト
                          /テキストステップ式終端
テキストステップ式終端:: = 文脈項目式
属性ステップ式終端:: = {{attribute:: | @} 名前テスト
                   | 〔{attribute:: | @}〕 属性テスト}
文脈項目式:: = ピリオド
ピリオド:: = .
名前テスト:: = ｛修飾名｜*※｜接頭辞:*※｜*:局所名※}
修飾名:: = 〔接頭辞:〕局所名

注※　HiRDB XML Extensionのバージョンが08-04以降の場合に指定できます。

次に示す例でfn:contains関数にほかのXQuery関数を指定した場合も，インデクスを使用します。

（例1）第1引数に@又はattribute::と，名前テストを指定した場合（@とattribute::は同じ意味）

select c2 from t2
  where xmlexists('/root/child::elm1[fn:contains(@attr1,"ABC")]'
        passing by value c1)

　注　アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

（例2）第1引数に@又はattribute::と，属性テストを指定した場合（@とattribute::は同じ意味）

select c2 from t2
  where xmlexists('/root/child::elm1[fn:contains(@attribute(),"ABC")]'
        passing by value c1)

　注　アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

（例3）第1引数に属性テストだけを指定した場合

select c2 from t2
  where xmlexists('/root/child::elm1[fn:contains(attribute(),"ABC")]'
        passing by value c1)

　注　アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

（例4）第1引数に文脈項目式を指定した場合

select c2 from t2
  where xmlexists('/root/child::elm1/text()[fn:contains( . ,"ABC")]'
        passing by value c1)

　注　アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

hi-fn:contains関数の第1引数を含む部分構造パスが次の形式で指定されており，さらに第1引数が次のテキストステップ式，テキストステップ式終端，又は属性ステップ式終端の形式で指定されている。また，HiRDB XML Extensionのバージョンが08-04以降である。

部分構造パス:: = 〔XML名前空間宣言〕… 部分構造パス式
XML名前空間宣言:: = {declare namespace 接頭辞 = XML名前空間URI;
                   ｜declare default element namespace XML名前空間URI;｝
部分構造パス式:: = 〔｛/ | //｝ステップ式 …〕
                    ｛/ | //｝｛テキストステップ式 | 属性ステップ式終端｝
ステップ式:: = {〔child::〕 名前テスト | 文脈項目式}
テキストステップ式:: = 〔{child::｜descendant::}〕テキストテスト
                       〔/テキストステップ式終端〕
テキストステップ式終端:: = 文脈項目式
属性ステップ式終端:: = {{attribute:: | @} 名前テスト
                   | 〔{attribute:: | @}〕 属性テスト}
文脈項目式:: = ピリオド
ピリオド:: = .
名前テスト:: = {修飾名 | * | 接頭辞:* | *:局所名}
修飾名:: = 〔接頭辞:〕局所名

（例1）第1引数にテキストテストを指定した場合

select c2 from t2
  where xmlexists('/root/elm1[hi-fn:contains(text(),”””ABC AND DEF”””)]'
        passing by value c1)

select c2 from t2
  where xmlexists('/root/elm1[hi-fn:contains(descendant::text(),”””ABC AND DEF”””)]'
        passing by value c1)

　注　アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

（例2）第1引数にテキストテスト及び文脈項目式を指定した場合

select c2 from t2
  where xmlexists('/root/elm1[hi-fn:contains(text()/.,”””ABC AND DEF”””)]'
        passing by value c1)

select c2 from t2
  where xmlexists('/root/elm1[hi-fn:contains(descendant::text()/.,”””ABC AND DEF”””)]'
        passing by value c1)

　注　アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

（例3）第1引数に文脈項目式を指定した場合

select c2 from t2
  where xmlexists('/root/elm1/text()[hi-fn:contains( . ,”””ABC AND DEF”””)]'
        passing by value c1)

select c2 from t2
  where xmlexists('/root/elm1/ descendant::text()[hi-fn:contains( . ,”””ABC AND DEF”””)]'
        passing by value c1)

　注　アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

（例4）第1引数に@又はattribute::と，名前テストを指定した場合（@とattribute::は同じ意味）

select c2 from t2
  where xmlexists('/root/elm1[hi-fn:contains(@attr1,”””ABC AND DEF”””)]'
        passing by value c1)

　注　アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

（例5）第1引数に@又はattribute::と，属性テストを指定した場合（@とattribute::は同じ意味）

select c2 from t2
  where xmlexists('/root/elm1[hi-fn:contains(@attribute(),”””ABC AND DEF”””)]'
        passing by value c1)

　注　アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

（例6）第1引数に属性テストだけを指定した場合

select c2 from t2
  where xmlexists('/root/elm1[hi-fn:contains(attribute(),”””ABC AND DEF”””)]'
        passing by value c1)

　注　アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

XMLEXISTS述語のXQuery問合せ中に指定した文字列の長さが32,000バイト以下である。

（例）

select c2 from t2
  where xmlexists('/root/elm1[fn:contains(@attr1,"ABCDEF")]'
        passing by value c1)

注　アンダーライン部分が32,000バイト以下の文字列です。

2.又は3.の形式で指定した部分構造パスと比較する値が文字列のXQuery定数である。

（例）

select c2 from t2
  where xmlexists('/root/child::elm1[fn:contains(@attr1,"ABC")]'
        passing by value c1)

注　アンダーライン部分が文字列のXQuery定数です。

XMLEXISTS述語のXQuery問合せ中の部分構造パス式に指定した，/，//，@，及び局所名の長さの和（部分構造パス式の1文字目の/は除く）が1,024バイト以下である。

（例）

select c2 from t2
  where xmlexists('/root/elm1[fn:contains(@attr1,"ABCDEF")]'
        passing by value c1)

注　アンダーライン部分が1,024バイト以下の部分構造パス式です。

XMLEXISTS述語のXQuery問合せ中に指定した部分構造パス式中での//の指定が一つ以内である。

（例）

select c2 from t2
  where xmlexists('/root/elm1[fn:contains(@attr1,"ABCDEF")]'
        passing by value c1)

注　アンダーライン部分が//の指定が一つ以内の部分構造パス式です。

検索対象のXML型の列に定義した全文検索インデクスに，次のどのプラグインオプションも指定していない。

DELcode=ファイル名

NOindex=ファイル名

ENGLISH

ENGLISH_STANDARD

プラグインオプションの詳細については，マニュアル「HiRDB XML Extension」を参照してください。

（例）

create index idx6 using type ixxml on t2(c1) in (LOB1)
PLUGIN'SAMECASE=ON,SAMEWIDE=ON,SAMEY=ON,SAMED=ON,DELcode=ON'

注　アンダーライン部分がインデクスを使用できるオプションだけを指定した全文検索インデクスです。

(e)　インデクスを使用しない場合

次に示す場合は，部分構造インデクス又はXML型全文検索用インデクスを使用しません。

なお，1.及び3.では，次のように定義したインデクスを例文中で使用します。

　create index idx1 on t1(c1) key using unique tag from '/root/elm1/@attr1' as varchar(10)

2.，及び4.では，次のように定義したインデクスを例文中で使用します。

　create index idx3 using type ixxml on t2(c1) in (LOB1)

‘/root[elm1/@attr1’が”ABC”又は”DEF”であるかを評価するXQueryをXMLEXISTS述語のXQuery問合せに指定する場合

次の例では，XMLEXISTS述語のXQuery問合せ中のXQuery論理式（AND，OR）すべてをXQuery述語中に指定していないため，インデクスを使用しません。この指定方法では，XMLEXISTS述語の引数のXQuery問合せ（XQuery述語中を除く）に直接XQuery論理式を指定しているため，XQuery問合せの結果は必ず真か偽どちらかのブーリアン値になります。このため，XQuery問合せの結果は空のシーケンスではないのでXMLEXISTS述語の結果は常に真となり，意図した結果になりません（XMLEXISTS述語はXQuery問合せの結果が空のシーケンスの場合だけ偽になり，それ以外は真になる）。

（例：変更前）

select c2 from t1
  where xmlexists('/root[elm1/@attr1 = "ABC"] or /root[elm1/@attr1 = "DEF"]'
        passing by value c1)

注　アンダーライン部分がXQuery述語中に指定していないXQuery論理式（OR）です。

次のように変更すると，インデクスを使用するようになります。

（例：変更後）

select c2 from t1
  where xmlexists('/root[elm1/@attr1 = "ABC" or elm1/@attr1 = "DEF"]'
        passing by value c1)

注　アンダーライン部分がXQuery述語中に指定したXQuery論理式（OR）です。

‘/root/elm1’以下のテキストノードを検索するXQueryをXMLEXISTS述語のXQuery問合せに指定する場合

次の例では，contains関数の第1引数を含む部分構造パスのテキストステップ式終端が，(4)(c)の2.で示した形式と一致しないため，インデクスを使用しません。

（例：変更前）

select c2 from t2
  where xmlexists('/root[fn:contains(elm1/text(),"ABC")]' passing by value c1)

注　アンダーライン部分が，(4)(c)の2.で示した形式と一致しない部分構造パスです。

次のように変更すると，インデクスを使用するようになります。

（例：変更後）

select c2 from t2
  where xmlexists('/root/elm1/text()[fn:contains( . ,"ABC")]'
        passing by value c1)

注　アンダーライン部分が，(4)(c)の2.で示した形式と一致する部分構造パスです。

‘/root/elm1/@attr1/’が”ABC”であるかを評価するXQueryをXMLEXISTS述語のXQuery問合せに指定する場合

XMLEXISTS述語のXQuery問合せ中で条件として指定した部分構造パスの部分構造パス式が，(4)(b)の9.で示した形式と一致しないため，インデクスを使用しません。

（例：変更前）

select c2 from t1
  where xmlexists('$A/root/elm1[@attr1 eq "ABC"]'
        passing by value c1,c1 as A)

注　アンダーライン部分が，(4)(b)の9.で示した形式と一致しない部分構造パスです。

次のように変更すると，インデクスを使用するようになります。

（例：変更後）

select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[@attr1 eq "ABC"]'
        passing by value c1,c1 as A)

注　アンダーライン部分が，(4)(b)の9.で示した形式と一致する部分構造パスです。

論理演算子（OR，AND）でXMLEXISTS述語を多数連結した場合

HiRDBが見積もるアクセスコストによって，インデクスを使用しない方が最適なアクセスパスとなると判断し，XMLEXISTS述語の評価にインデクスを使用しません。hi-fn:contains関数を指定した場合はインデクスだけで評価できないため，SQLエラーとなります。

（例：変更前）

select c2 from t2
  where xmlexists('/root/elm1[hi-fn:contains(text(),””"01ABC””")]'
        passing by value c1)
     or xmlexists('/root/elm1[hi-fn:contains(text(),””"02ABC””")]'
        passing by value c1)
        …（省略）…
     or xmlexists('/root/elm1[hi-fn:contains(text(),"””30ABC"””)]'
        passing by value c1)

注　アンダーライン部分が，単独の指定ではインデクスを使用するXMLEXISTS述語を30個指定した条件です。

次のように使用インデクスのSQL最適化指定をすると，インデクスを使用するようになります。

（例：変更後）

select c2 from t2 with index(idx3,idx3)
  where xmlexists('/root/elm1[hi-fn:contains(text(),””"01ABC””")]'
        passing by value c1)
     or xmlexists('/root/elm1[hi-fn:contains(text(),””"02ABC””")]'
        passing by value c1)
        …（省略）…
     or xmlexists('/root/elm1[hi-fn:contains(text(),"””30ABC"””)]'
        passing by value c1)

注　アンダーライン部分が，複数インデクス利用の実行に必要な種類のインデクスを指定した，インデクスのSQL最適化指定です。

5.5　ユーザが定義した抽象データ型を定義した表の作成

5.5.1　抽象データ型の定義

抽象データ型とルーチンを使用して，複雑な構造を持つデータ型とその操作を独自に定義し，利用できます。

(1)　定義方法

任意の構造を持つデータ型（抽象データ型）を定義するには，定義系SQLのCREATE TYPEを実行します。CREATE TYPEでは，データ構造とそのデータに対する操作を定義します。ここでは，次に示すデータ構造を持つ抽象データ型「t_従業員」を定義し，それに対する操作を関数として定義します。

データ構造

氏名，性別，役職，入社年月日，顔写真，基本給というデータ構造を定義します。

データ操作

現在の日付と入社年月日から勤続年数を算出します。

勤続年数に応じた報酬率を算出します。

基本給に報酬率を乗じて従業員の報酬を算出します。

（例）

 CREATE TYPE t_従業員 (             …1
    PUBLIC    氏名    NCHAR(16),
              性別    CHAR(1),
              役職    NCHAR(10),
    PRIVATE   入社年月日 date,      …2
    PUBLIC    顔写真  BLOB(64K),
    PROTECTED 基本給  INTEGER,      …3

    PUBLIC FUNCTION t_従業員(p_氏名 NCHAR(16),   …4
                  p_性別 CHAR(1),
                  p_役職 NCHAR(10),
                  p_入社年月日 date,
                  p_顔写真 BLOB(64K),
                  p_基本給 INTEGER)
             RETURNS t_従業員
        BEGIN
             DECLARE d_従業員 t_従業員;    …5
             SET d_従業員=t_従業員();      …6
             SET d_従業員..氏名=p_氏名;    …7
             SET d_従業員..性別=p_性別;    …7
             SET d_従業員..役職=p_役職;    …7
             SET d_従業員..入社年月日=p_入社年月日;   …7
             SET d_従業員..顔写真=p_顔写真;    …7
             SET d_従業員..基本給=p_基本給;    …7
             RETURN d_従業員;                  …8
        END,

    PUBLIC FUNCTION 勤続年数(p t_従業員) RETURNS INTEGER   …9
        BEGIN
             DECLARE working_years INTERVAL YEAR TO DAY;
             SET working_years=CURRENT_DATE - p..入社年月日;
             RETURN YEAR(working_years);
        END,

    PROTECTED FUNCTION 報酬率(p t_従業員) RETURNS FLOAT    …10
        BEGIN
             DECLARE rate FLOAT;
             SET rate=勤続年数(p)*0.2/30;
             RETURN rate;
        END,

    PUBLIC FUNCTION 報酬(p t_従業員) RETURNS INTEGER   …11
        BEGIN
             DECLARE bonus INTEGER;
             SET bonus=p..基本給*報酬率(p);
             RETURN bonus;
        END
  )

〔説明〕

データ構造の定義です。抽象データ型「t_従業員」を定義します。

「t_従業員」型の属性「入社年月日」は，報酬査定の算出に使用します。この属性は，外部から直接参照又は変更する必要がないため，隠蔽レベル「PRIVATE」を指定しています。隠蔽レベルについては，「抽象データ型を含む表」を参照してください。

「t_従業員」型の属性「基本給」は，報酬査定の算出に使用します。この属性も，外部から直接参照又は変更する必要がありません。ただし，この属性はサブタイプでも共通に参照するため，隠蔽レベル「PROTECTED」を指定しています。隠蔽レベルについては，「抽象データ型を含む表」を参照してください。

ユーザ定義のコンストラクタ関数を定義します。

値（インスタンス）を生成し，関数の戻り値とするためのSQL変数をt_従業員型で宣言します。

システムが提供するデフォルトコンストラクタ関数によって，すべての属性の値がナル値である値（インスタンス）を生成します。デフォルトコンストラクタ関数は，引数なしのt_従業員型と同じ名称の関数です。

6.で指定した値に対し，コンポネント指定による代入文で，各属性の値を代入します。コンストラクタ関数の引数から得た値を設定したり，その値を使ってデータを加工したものを代入したりできます。

RETURN文によって，新しく生成した値（インスタンス）を戻り値とします。戻り値のデータ型は，t_従業員型でなければなりません。これは，抽象データ型名と同じ名前のコンストラクタ関数であること及びRETURNS句で型を決めているためです。

データ操作のための関数です。従業員の勤続年数を返します。現在の日付と入社年月日から算出します。隠蔽レベル「PRIVATE」が指定されている属性「入社年月日」にアクセスする関数です。

データ操作のための関数です。従業員の報酬率を返します。勤続年数に応じて算出します。

データ操作のための関数です。従業員の報酬を返します。基本給に報酬率を乗じて，勤続年数に応じた従業員の報酬を算出します。

(2)　継承を利用する場合の定義方法

抽象データ型「t_従業員」をスーパタイプとするサブタイプ「t_営業部員」の定義例を次に示します。

（例）

CREATE TYPE t_営業部員 UNDER t_従業員
(       PUBLIC 担当顧客       NCHAR(15),
        PUBLIC FUNCTION 報酬(p t_営業部員) RETURNS INTEGER
          BEGIN
              DECLARE salebonus INTEGER;
              SET salebonus = 顧客総数(・・・)*1000+p..基本給*報酬率(p);
              RETURN salebonus;
          END
)

(3)　抽象データ型のナル値

操作系SQLのINSERT文で値が明示的に指定されない場合，抽象データ型全体の値はナル値になります。

(4)　抽象データ型のサブタイプを削除する方法

表定義で，ある抽象データ型を直接指定していない場合でも，その抽象データ型の上位の抽象データ型（スーパタイプ）が列の型に指定されている場合，代替可能性によってその抽象データ型（サブタイプ）の値は表に格納されている場合があります。このため，抽象データ型（サブタイプ）を削除する場合には注意が必要です。

次の図に示す代替可能性を利用した抽象データ型を含む表の場合にサブタイプを削除する方法について説明します。

図5‒7　代替可能性を利用した抽象データ型を含む表の例

社員表を削除します。

t_従業員のサブタイプ「t_営業部員」を削除します。

t_従業員を削除します。

t_A社従業員のサブタイプ「t_A社営業部員」を削除します。

t_A社従業員を削除します。

抽象データ型のサブタイプを削除できないケースについては，「注意」を参照してください。

(5)　注意

コンストラクタ関数を指定して値を生成している場合，抽象データ型を構成する各属性の値がナル値であっても，抽象データ型全体としての値はナル値にはなりません。

ある抽象データ型及びそのスーパタイプが表で定義されている場合，その抽象データ型のサブタイプは削除できません。

ある抽象データ型及びそのスーパタイプが，ほかの抽象データ型の属性に指定されている場合，その抽象データ型のサブタイプは削除できません。

サブタイプを定義する場合，作成するデータ型の上位のデータ型に次に示す条件を満足するストアドプロシジャ及びストアドファンクションがあると，それらは無効状態になります。

ストアドプロシジャ及びストアドファンクションのSQLパラメタに指定したデータ型

関数の戻り値のデータ型

ストアドプロシジャ及びストアドファンクションから呼び出している関数の引数及び戻り値のデータ型

ストアドプロシジャ及びストアドファンクション中で指定しているデータ型（コンポネント指定で抽象データ型をアクセスする場合，その途中のデータ型を含みます）

5.5.2　表の定義

表を構成する列のデータ型の違いによって，RDエリアに格納する単位が異なります。ここでは，社員No，文書データ（LOBデータ）及び抽象データ型「t_従業員」から構成される社員表の例について説明します。

なお，抽象データ型の列を含む表のうち，抽象データ型の列を除いた部分で構成される表を抽象データ型列構成基表といいます。

〔説明〕

社員表をディスクA,Bのユーザ用RDエリアRDAREA01とRDAREA02に，社員表中の文書データ（LOB列）をユーザLOB用RDエリアLOBAREA01とLOBAREA02に，社員表中の抽象データ型（LOB属性）顔写真の列をユーザLOB用RDエリアLOBAREA03とLOBAREA04に分割して格納します。

(1)　キーレンジ分割の場合

格納条件指定

CREATE TABLE 社員表
(社員番号 CHAR(6),
 文書データ BLOB(64K) IN ((LOBAREA01),(LOBAREA02)),
 従業員 t_従業員 ALLOCATE(顔写真
     IN ((LOBAREA03),(LOBAREA04)))
    )IN ((RDAREA01)社員番号<=700000,(RDAREA02));

境界値指定

CREATE TABLE 社員表
(社員番号 CHAR(6),
 文書データ BLOB(64K) IN ((LOBAREA01),(LOBAREA02)),
 従業員 t_従業員 ALLOCATE(顔写真
     IN ((LOBAREA03),(LOBAREA04)))
    )PARTITIONED BY 社員番号
     IN ((RDAREA01)800000,(RDAREA02));

(2)　フレキシブルハッシュ分割，FIXハッシュ分割の場合

CREATE TABLE 社員表
(社員番号 CHAR(6),
 文書データ BLOB(64K) IN ((LOBAREA01),(LOBAREA02)),
 従業員 t_従業員 ALLOCATE(顔写真
     IN ((LOBAREA03),(LOBAREA04)))
    )[FIX]※ HASH HASH6 BY 社員番号
     IN (RDAREA01,RDAREA02);

注※　FIXハッシュ分割の場合に指定します。

5.5.3　インデクスの定義

「社員番号」列にインデクスを定義します。なお，抽象データ型の列にはインデクスを定義できません。

（例）

CREATE INDEX INDX1 ON 社員表 (社員番号)
 IN ((RDAREA03),(RDAREA04));

〔説明〕

分割キーインデクスINDX1を横分割した社員表に対応させて，ユーザ用RDエリアRDAREA03とRDAREA04に分割して格納します。なお，インデクスINDX1を構成する列に社員番号を指定しています。

5.5.4　表へのデータの格納

ユーザが定義した抽象データ型を定義した表にデータを格納するには，操作系SQLのINSERT文を実行します。データベース作成ユティリティ（pdload）でデータロードはできません。データを挿入するには，関数を定義して値を生成したものをINSERT文で挿入します。抽象データ型の列を含む表にデータを挿入するときの手順を次の図に示します。

図5‒8　抽象データ型の列を含む表にデータを挿入する手順

5.5.5　データベースの更新ログ取得方式

(1)　データベースの更新ログ取得方式の種類

データベースの更新ログ取得方式には，次に示す3種類のモードがあります。

ログ取得モード

ロールバック及びロールフォワードに必要なデータベース更新ログを取得します。データ件数が少ない場合の追加データ作成，再編成の場合に使用します。

更新前ログ取得モード

ロールバックに必要なデータベース更新ログだけを取得します。データ件数が多いときの初期作成，追加データ作成及び再編成の場合に使用します。

ログレスモード

データベース更新ログを取得しません。一つのRDエリアに一つの表だけ（分割格納している場合は一つの横分割表）格納している場合で，関連するインデクスも一つのRDエリア内にあるときの初期作成，再編成の場合に使用します。

(2)　データベースの更新ログ取得方式の指定方法

データベースの更新ログ取得方式の指定方法は，次に示すものがあります。

クライアント環境定義のPDDBLOGに指定する方法※1

CREATE TABLEのRECOVERYオペランドに指定する方法※2

注※1

ユーザ用RDエリアを更新するUAPの，データベースの更新ログ取得方式を指定するオペランドです。

注※2

ユーザLOB用RDエリアを更新するUAPの，データベースの更新ログ取得方式を指定するオペランドです。

注意事項

ユーザLOB用RDエリアのデータベースの更新ログ取得方式（CREATE　TABLEのRECOVERYオペランド指定値）は，クライアント環境定義の指定値によって変わることがあります。クライアント環境定義によって変わるユーザLOB用RDエリアのデータベースの更新ログ取得方式を次の表に示します。

表5‒7　クライアント環境定義によって変わるユーザLOB用RDエリアのデータベースの更新ログ取得方式

クライアント環境定義

PDDBLOG

CREATE TABLEのRECOVERYオペランドの指定値

ALL

PARTIAL

NO

ALL

ALL

PARTIAL

NO

NO

NO

NO

NO

（凡例）

ALL：ログ取得モード

PARTIAL：更新前ログ取得モード

NO：ログレスモード

例えば，CREATE TABLEのRECOVERYオペランドに「PARTIAL」を指定し，クライアント環境定義のログ取得モードが「NO」の場合，NO（ログレスモード）がユーザLOB用RDエリアに設定されます。

5.5.6　データの格納状態の確認

抽象データ型の列を含む表にデータを挿入した場合は，運用を開始する前にデータベース状態解析ユティリティ（pddbst）を実行して，データの格納状態を確認することをお勧めします。設計どおりにデータベースを作成できたかどうかを確認できます。

データベース状態解析ユティリティ（pddbst）を実行すると，RDエリア単位のデータの格納状態（物理解析だけ）の情報を取得できます。

5.6　インデクス一括作成中に発生したエラーの対処方法

インデクス一括作成中にエラーが発生した場合，表へのデータ格納は完了しても，インデクスは未完成という不整合な状態になります。ここでは，この状態を回復する方法について説明します。データベース作成ユティリティ（pdload）でインデクス一括作成中にエラーが発生した場合のインデクスの状態を次の図に示します。

図5‒9　データベース作成ユティリティ（pdload）でインデクス一括作成中にエラーが発生した場合のインデクスの状態

5.6.1　ログ取得モード又は更新前ログ取得モードでデータロードをしていた場合

更新前ログ取得モード又はログ取得モードでデータロードをしていた場合の対処方法を説明します。

なお，プラグインインデクスを定義している場合，そのプラグインにプラグインインデクス一括作成部分回復機能があることを前提とします。プラグインにプラグインインデクス一括作成部分回復機能がない場合は，「ログレスモードでデータロードをしていた場合」を参照してください。

発生したエラー原因に応じて，インデクス格納RDエリアを回復します。次に示す手順で回復してください。

(1)　インデクス格納RDエリアの容量不足がエラー原因の場合

インデクス格納RDエリアを拡張します。

インデクスを作成します。データベース作成ユティリティ（pdload）が作成したインデクス情報ファイルを基にインデクスを一括作成します。

なお，データベース作成ユティリティ（pdload）が作成したインデクス情報ファイルが残っていない場合は，データベース再編成ユティリティ（pdrorg）でインデクスを再作成します。

(2)　ソート処理エラー（KFPL15062-Eメッセージが出力）又はpdcancelコマンドによるユティリティの強制終了が原因の場合

インデクスを作成します。データベース作成ユティリティ（pdload）が作成したインデクス情報ファイルを基にインデクスを一括作成します。

なお，データベース作成ユティリティ（pdload）が作成したインデクス情報ファイルが残っていない場合は，データベース再編成ユティリティ（pdrorg）でインデクスを再作成します。

(3)　ディスク障害が原因の場合

障害となったディスクを交換し，バックアップからユティリティ実行前の状態に戻します。ただし，手順2で実行するインデクスロードが完了するまでアクセスされないように，RDエリアを閉塞状態にしてください。

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）でインデクスを再作成します。

5.6.2　ログレスモードでデータロードをしていた場合

ログレスモードでデータロードをしていた場合又はプラグインにプラグインインデクス一括作成部分回復機能がない場合の対処方法を説明します。

発生したエラー原因に応じて，インデクス格納RDエリアを回復します。次に示す手順で回復してください。

(1)　インデクス格納RDエリアの容量不足がエラー原因の場合

インデクス格納RDエリアを再初期化します。

なお，バックアップからも回復できますが，その場合はインデクスロードが完了するまでアクセスされないよう，RDエリアを閉塞状態にしてください。また，次の場合はバックアップから回復する必要があります。

インデクス格納RDエリアに該当インデクスとは別の表やインデクス，又は改竄防止表が格納されている

インデクス格納RDエリアを拡張します。

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）でインデクスを再作成します。

(2)　ソート処理エラー（KFPL15062-Eメッセージが出力）又はpdcancelコマンドによるユティリティの強制終了が原因の場合

インデクス格納RDエリアを再初期化します。

なお，バックアップからも回復できますが，その場合はインデクスロードが完了するまでアクセスされないよう，RDエリアを閉塞状態にしてください。また，次の場合はバックアップから回復する必要があります。

インデクス格納RDエリアに該当インデクスとは別の表やインデクス，又は改竄防止表が格納されている

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）でインデクスを再作成します。

(3)　ディスク障害が原因の場合

障害となったディスクを交換し，バックアップからユティリティ実行前の状態に戻します。

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）でインデクスを再作成します。

5.7　同期点指定のデータロード実行中にユティリティが異常終了したときの対処方法

ここでは，同期点指定のデータロードの実行中に，データベース作成ユティリティが異常終了したときの対処方法を説明します。

5.7.1　対処方法の概要

異常終了したタイミングによって対処方法が異なります。同期点指定のデータロード実行中にユティリティが異常終了したときの対処方法を次の図に示します。

図5‒10　同期点指定のデータロード実行中にユティリティが異常終了したときの対処方法

〔説明〕

総データロード件数を300万件，同期点行数を100万件としています。

1，3，5の時点でユティリティが異常終了した場合は，データロードを再実行してください。

2，4の時点でユティリティが異常終了した場合は，作成に失敗したプラグインインデクスをデータベース再編成ユティリティのインデクス一括作成機能（-k ixmk）で作成してください。その後，データロードを再実行してください。

6の時点でユティリティが異常終了した場合は，作成に失敗したプラグインインデクスをデータベース再編成ユティリティのインデクス一括作成機能（-k ixmk）で作成してください。その後，データベース再編成ユティリティのインデクス再作成機能（-k ixrc）でB-treeインデクスを作成してください。

7の時点でユティリティが異常終了した場合，インデクス情報ファイルが作成されていれば（KFPL00710-Iメッセージが出力されていれば），データベース再編成ユティリティのインデクス一括作成機能（-k ixmk）でB-treeインデクスを作成してください。インデクス情報ファイルが作成されていなければ，データベース再編成ユティリティのインデクス再作成機能（-k ixrc）でB-treeインデクスを作成してください。

5.7.2　例題

300万件のデータロード中にデータベース作成ユティリティが異常終了しました。インデクス一括作成モードで，同期点行数は100万件とします。

(1)　メッセージを確認します

次に示すメッセージが出力されています。

KFPL00800-I Loading until 2000000th row committed

KFPL00710-I Index information file assigned, index=k87m271."INDX01",
RDAREA="LOB02", file=/pdrorg/INDX01_2

KFPL00715-I Index load started at bes2, index=k87m271."INDX01", RDAREA="LOB02"

〔説明〕

KFPL00800-Iメッセージから，200万件までデータロード処理が完了していることが分かります。

KFPL00715-Iメッセージから，プラグインインデクスの作成処理が開始されていることが分かります。それに対応する完了メッセージ（KFPL00716-I）が出力されていません。

これによって，100〜200万件のプラグインインデクス作成中に，ユティリティが異常終了したことが分かります。

(2)　pdrorgコマンドでプラグインインデクスを一括作成します

データベース再編成ユティリティで，100万件（100〜200万件）分のプラグインインデクスを一括作成します。

pdrorg -k ixmk -t TABLE1 /pdrorg/rorg01

〔説明〕

-k：プラグインインデクスを一括作成するためixmkを指定します。

-t：表の名称を指定します。

/pdrorg/rorg01：

pdrorgコマンドの制御文ファイル名を指定します。制御文ファイルの内容を次に示します。制御文ファイル中に指定するインデクス情報ファイルは(1)で出力されるKFPL00710-Iメッセージから分かります。

index INDX01 LOB02 /pdrorg/INDX01_2

(3)　データロードを再実行します

pdload TABLE1 /pdload/load01

〔説明〕

オプションの指定を変更する必要はありません。

(4)　データロード対象RDエリアのバックアップを取得します

データロード対象RDエリアのバックアップを取得します。RDエリア単位のバックアップの取得方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(5)　pdrelsコマンドでデータロード対象RDエリアの閉塞を解除します

pdrels -r DATA01,DATA02,DATA03,INX01,INX02,INX03,LOB01,LOB02,LOB03

コマンドの実行後，実行結果が正しいかどうか確認することをお勧めします。コマンドの実行結果の確認方法については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

6　ほかの製品との連携

この章では，HiRDBとほかの製品とを連携する方法について説明します。

6.1　レプリケーション機能との連携

HiRDBのレプリケーション機能（HiRDB Datareplicator，HiRDB Dataextractor）を使用するときに指定する項目について説明します。

6.1.1　HiRDB Datareplicatorとの連携

HiRDB Datareplicatorを使用すると，HiRDBのデータベースの更新に連動して自動的にデータを抽出し，そのデータベース更新内容をほかのHiRDBのデータベースに反映できます。HiRDB Datareplicatorを使用するには，HiRDBシステム定義で次に示すオペランドを指定します。

pd_rpl_init_startオペランド

HiRDB Datareplicator連携機能をHiRDB開始時から使用するかどうかを指定します。

pd_rpl_hdepathオペランド

抽出側HiRDB Datareplicator運用ディレクトリ名を指定します。ここで指定するディレクトリ名は，抽出側HiRDB Datareplicatorの環境変数HDEPATHで指定した名称にしてください。

pd_log_rpl_no_standby_file_oprオペランド

HiRDB Datareplicator連携機能の使用時に，HiRDB Datareplicatorでのシステムログの抽出が完了していないため，すべてのシステムログファイルがスワップ先にできない状態でスワップ要求が発生した場合の運用方法を指定します。

HiRDB Datareplicatorを使用してデータ連動する場合のシステムの環境設定及び運用方法については，マニュアル「HiRDBデータ連動機能 HiRDB Datareplicator」を参照してください。

注意事項

HiRDB DatareplicatorがサポートしていないHiRDBの機能を使用した場合，データ連動機能が使えなくなることがあります。詳細については，マニュアル「HiRDBデータ連動機能 HiRDB Datareplicator」を参照してください。また，最新の情報については，HiRDBのホームページで公開しているオンラインマニュアルを参照してください。

回復不要FESを使用する場合

回復不要FESでは，反映側HiRDB Datareplicatorの同期点処理方式に二相コミット方式を利用（反映システム定義commitment_methodオペランドにfxa_sqleを指定）した反映処理を実行できないため，回復不要FES以外のフロントエンドサーバを使用して反映処理を実行する必要があります。詳細は，「回復不要FES」を参照してください。

6.1.2　HiRDB Dataextractorとの連携

HiRDB Dataextractorを使用すると，メインフレーム又はHiRDBのデータベースのデータをまとめて抽出し，HiRDBのデータベースへ順次格納できます。HiRDB Dataextractorの特長を次に示します。

基幹データベースのある時点の情報を部門データベースに一括して反映できます。これによって，部門データベースの表の初期作成又は全データのリフレッシュができます。

基幹データベースから部分的にデータを抽出し，各業務に適した部門データベースを作成できます。

HiRDB Dataextractorについては，マニュアル「データベース抽出・反映サービス機能 HiRDB Dataextractor」を参照してください。

6.2　OLTPとの連携

ここでは，HiRDBがX/Open XAインタフェースを使用して，OLTPと連携する方法について説明します。ここで説明する項目は次のとおりです。

OLTPと連携できる製品

HiRDB XAライブラリ

OLTPと連携したHiRDBシステムの構成例

トランザクションの移行

トランザクションマネジャへの登録

トランザクションマネジャに登録する情報

トランザクションマネジャへの登録例

トランザクションマネジャへの登録の変更

トランザクションマネジャとHiRDB間のコネクションが切断されたときの再接続方法

TP1/Resource Manager Monitorの機能を使用したHiRDBの監視

注意事項

6.2.1　OLTPと連携できる製品

HiRDBでは次に示すOLTP製品と連携できます。

OpenTP1

TPBroker for C++

TUXEDO

OpenTP1/Server Base Enterprise Option（以降，TP1/EEと表記）

ただし，HiRDBの種類によってはこれらのOLTP製品と連携できないことがあります。HiRDBの種類によるOLTP連携の適用可否を次の表に示します。

表6‒1　HiRDBの種類によるOLTP連携の適用可否

HiRDBの種類

OLTP製品の種類

OpenTP1

TPBroker for C++

TUXEDO

TP1/EE

AIX版

○

×

×

○

Linux版

○

×

×

○

（凡例）

○：適用できます。

×：適用できません。

6.2.2　HiRDB XAライブラリ

X/Open XAインタフェースとは，分散トランザクション処理（DTP：Distributed Transaction Processing）システムのトランザクションマネジャ（TM：Transaction Manager）とリソースマネジャ（RM：Resource Manager）の接続インタフェースを規定したX/Openの標準仕様です。XAインタフェースを使用すると，リソースマネジャのトランザクション処理をトランザクションマネジャで制御できます。リソースマネジャのトランザクション処理をトランザクションマネジャで制御するには，リソースマネジャが提供するライブラリとトランザクションマネジャが提供するライブラリをUAPにリンケージします。

HiRDBのUAPの処理をトランザクションマネジャで制御するために，HiRDBはHiRDB XAライブラリを提供しています。HiRDB XAライブラリは，X/Open DTPソフトウェアアーキテクチャのXAインタフェースの仕様に準拠しています。

X/Open DTPモデルでのHiRDBの位置づけを次の図に示します。

図6‒1　X/Open DTPモデルでのHiRDBの位置づけ

なお，X/Open XAインタフェースを使用するUAPから回復不要FESに接続すると，SQLがエラーリターンします。クライアント環境定義のPDFESHOST及びPDSERVICEGRPを指定して，回復不要FESではないフロントエンドサーバに接続してください。

(1)　HiRDB XAライブラリが提供する機能

HiRDB XAライブラリが提供する機能を次の表に示します。

表6‒2　HiRDB XAライブラリが提供する機能

機能

説明

トランザクションの移行

トランザクションのコミット処理をUAPがHiRDBにアクセスしたときと異なるプロセスで実行する機能です。ここでいうUAPとは，HiRDB XAライブラリを使用してHiRDBに接続するUAPのことです。

トランザクションの移行を使用するかどうかは，クライアント環境定義のPDXAMODEオペランドで指定します。トランザクションの移行については，「トランザクションの移行」を参照してください。

一相最適化

二相コミット制御を一相に最適化する機能です。

一相最適化を使用する場合，トランザクションの完了種別がトランザクションマネジャとHiRDBで一致しないことがあります。詳細については，「一相最適化に関する注意事項」を参照してください。

読み取り専用

プリペア要求でHiRDBのリソースが更新されていない場合，トランザクションマネジャが二相目にコミット要求をしないで最適化する機能です。

動的トランザクションの登録

UAPを実行する直前に，HiRDBが動的にトランザクションを登録する機能です。

複数接続機能

一つのプロセスからHiRDBサーバに対して複数のCONNECTを別々に実行する機能です。X/Open XAインタフェース環境下での複数接続機能については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

注

HiRDB XAライブラリでは，非同期XA呼び出し（トランザクションマネジャが非同期にHiRDB XAライブラリを呼び出す機能）を提供していません。

(2)　マルチスレッド対応のXAインタフェース

マルチスレッド対応のXAインタフェースを利用すると，TPBroker for C++とHiRDBでOTS（Object Transaction Service）連携ができます。

なお，マルチスレッド用のライブラリはC言語又はC++言語でだけ使用できます。COBOL言語では使用できません。

マルチスレッド対応のXAインタフェースを使用するには専用のHiRDBクライアントライブラリをリンクしてください。バージョン05-06より前のHiRDBクライアントライブラリはマルチスレッドに対応していません。マルチスレッド用のライブラリは，既存のHiRDBクライアントが接続できるすべてのHiRDBサーバに対して使用できます。マルチスレッド用のライブラリを使用すると，スレッドの間で接続を共有できます。

6.2.3　OLTPと連携したHiRDBシステムの構成例

OLTPと連携したHiRDBシステムについて，OpenTP1を使用した例で説明します。

(1)　HiRDB/シングルサーバとの連携

HiRDB/シングルサーバとOLTP（OpenTP1）を連携すると，複数のHiRDB/シングルサーバの更新処理を一つのトランザクションとして実行できます。この場合，データベースはキーレンジ分割などで分割配置し，各サーバマシンで稼働するOLTP（OpenTP1）が，各HiRDB/シングルサーバへ処理を振り分けます。処理を振り分けることで，高速にトランザクション処理を実行できるようにしています。複数のHiRDB/シングルサーバを統合化する場合は，OLTPとの連携を検討してください。HiRDB/シングルサーバとOLTP（OpenTP1）との連携を次の図に示します。

図6‒2　HiRDB/シングルサーバとOLTP（OpenTP1）との連携

(2)　HiRDB/パラレルサーバとの連携

HiRDB/パラレルサーバとOLTP（OpenTP1）を連携すると，HiRDB/パラレルサーバで負荷分散したデータベースの更新処理をトランザクション処理として実行できます。HiRDB/パラレルサーバとOLTP（OpenTP1）との連携を次の図に示します。

図6‒3　HiRDB/パラレルサーバとOLTP（OpenTP1）との連携

(3)　複数のOLTP（OpenTP1）とHiRDBとの連携

複数のOLTP（OpenTP1）と一つのHiRDB間でクライアント／サーバ型で通信して連携する形態です。異なるOLTP（OpenTP1）から一つのHiRDBに，同時に接続できます。この場合，各OLTP（OpenTP1）のOLTP識別子（クライアント環境定義のPDTMID）が異なるようにしてください。複数のOLTP（OpenTP1）とHiRDBとの連携を次の図に示します。

図6‒4　複数のOLTP（OpenTP1）とHiRDBとの連携

(4)　一つのOLTP（OpenTP1）と複数のHiRDBとの連携

一つのOLTP（OpenTP1）と複数のHiRDBで連携する形態です。異なるサーバマシンのHiRDBに同時に接続してSQL文を実行できます。この場合，複数接続機能を使用する必要があります。一つのOLTP（OpenTP1）と複数のHiRDBとの連携を次の図に示します。

図6‒5　一つのOLTP（OpenTP1）と複数のHiRDBとの連携

複数接続機能については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

6.2.4　トランザクションの移行

HiRDB XAライブラリを使用してHiRDBに接続するUAPでは，HiRDBにアクセスしたときと異なるプロセスでトランザクションのコミット処理を実行できます。このことをトランザクションの移行といいます。トランザクションの移行の概要を次の図に示します。

図6‒6　トランザクションの移行の概要

メリット

トランザクションの移行を使用すると，トランザクションマネジャのUAP処理はトランザクションの完了を待たなくても次回のサービス要求を受け付けられます。このため，この機能を使用しないときに比べて，少ないプロセス数でUAPを実行できます。ただし，HiRDBが使用するサーバプロセス数及び排他待ち※回数が増える場合があります。

注※

トランザクションが完了するまでの間，次回のサービス要求によるHiRDBへのアクセスは，排他待ちになる場合が増えます。

適用基準

トランザクションマネジャがトランザクションの移行を使用する場合は，HiRDBもトランザクションの移行を使用してください。

トランザクションマネジャがトランザクションの移行を使用しない場合は，HiRDBもトランザクションの移行を使用しないでください。

トランザクションマネジャがトランザクションの移行の使用可否を設定できる場合は，次に示す点に考慮してトランザクションの移行の使用可否を設定してください。

HiRDBへのアクセス負荷より，UAP自身の処理の負荷が大きい場合にトランザクションの移行を使用します。

運用方法

トランザクションの移行を使用する場合は，クライアント環境定義のPDXAMODEオペランドに1を指定してください。この機能を使用しない場合は，このオペランドに0を指定するか，このオペランドを省略してください。

PDXAMODEオペランドについては，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

注意事項

トランザクションマネジャとHiRDBの間で，トランザクションの移行を使用するかどうかの設定が合っていないと，トランザクションが決着できなかったり，HiRDBが異常終了したり，トランザクションマネジャにエラーリターンしたりすることがあります。

この機能を使用すると，LOCK文のLOCK TABLE UNTIL DISCONNECTの有効範囲が変わります。LOCK TABLE UNTIL DISCONNECTの有効範囲については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

(1)　トランザクションマネジャがOpenTP1の場合

トランザクションの移行を使用すると，OpenTP1のコミット最適化及びプリペア最適化にHiRDBが対応します。したがって，OpenTP1のtrnstringオペランドの-dオプションを省略した場合は，この機能を使用してください。-dオプションを指定した場合は，この機能を使用しないでください。

OpenTP1システム定義のトランザクションサービス定義のtrnstringオペランドとHiRDBのPDXAMODEオペランドの関係を次の表に示します。

表6‒3　OpenTP1のtrnstringオペランドとHiRDBのPDXAMODEオペランドの関係

trnstringオペランドの指定

PDXAMODE

オペランドの値

-dオプションを省略

1

-dオプションを指定

0

注

trnstringオペランドとPDXAMODEオペランドの指定が合っていないと，HiRDBがトランザクションを決着できません。このとき，HiRDBはOpenTP1に対してXA関数エラーリターンコード（−6）を返します。

-dオプションは，TP1/Server Baseのバージョンが03-03以降のときに指定できます。

trnstringオペランドについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」を参照してください。コミット最適化又はプリペア最適化については，マニュアル「OpenTP1 プログラム作成の手引」を参照してください。

6.2.5　トランザクションマネジャへの登録

OLTPと連携するには，HiRDBをトランザクションマネジャに登録する必要があります。HiRDBをトランザクションマネジャに登録するには，各トランザクションマネジャのコマンド又は機能を使用します。

OpenTP1の場合：trnlnkrmコマンドでHiRDBを登録します。

TPBroker for C++の場合：tslnkrmコマンドでHiRDBを登録します。

TUXEDOの場合：$TUXDIR/udataobj/RMにHiRDBを登録します。$TUXDIRは，TUXEDOシステム・ソフトウェアがあるディレクトリの絶対パス名を示しています。

TP1/EEの場合：eetrnmkobjコマンドでHiRDBを登録します。

(1)　動的登録と静的登録

HiRDBをトランザクションマネジャに登録するときに，次に示すどちらかの方法を選択してください。

動的登録

静的登録

なお，一つのトランザクションマネジャに対して，動的登録と静的登録を混在して使用できません。

(a)　動的登録とは

HiRDBをトランザクションマネジャに動的登録すると，トランザクション内で最初のSQL文を発行したときに，UAPがトランザクションマネジャの制御下に入ります。UAPがHiRDBを含む複数のリソースマネジャをアクセスする場合，又はUAPがHiRDBをアクセスするとは限らない場合などに，トランザクションマネジャからのHiRDBに対するトランザクション制御のオーバヘッドを削減できます。

(b)　静的登録とは

HiRDBをトランザクションマネジャに静的登録すると，UAPがSQL文を発行するかどうかに関係なく，トランザクションの開始時に常にトランザクションマネジャの制御下に入ります。

トランザクションマネジャがOpenTP1の場合，UAPとHiRDBとのコネクションが切断されたとき（ユニットの異常終了，又はサーバプロセスの異常終了などのとき）に，OpenTP1にはトランザクション開始時に再接続をする機能があるため，UAPの再起動が不要になります。

(2)　動的登録と静的登録の違い

動的登録と静的登録の違いを次の表に示します。

表6‒4　動的登録と静的登録の違い

差異のポイント

動的登録

静的登録

トランザクション開始時

管理しない

コネクション確立中かの確認

トランザクションマネジャ制御下でのトランザクションの管理を開始

コネクション確立※1

トランザクション内で最初のSQL発行時

トランザクションマネジャの制御下での管理を開始

HiRDBのトランザクション開始

SQL処理

コネクション確立※1

HiRDBのトランザクション開始

SQL処理

トランザクション処理中のトランザクションマネジャとHiRDB間の通信回数

SQL文数＋コミット処理通信回数＋１（コネクション確立用通信分）※1

SQL文数＋コミット処理通信回数＋１（トランザクション開始処理用の通信分）＋１（コネクション確立用通信分）※1

トランザクションマネジャとHiRDB間のコネクションが，途中で切断したときの再接続方法※2

次回のトランザクション開始時に自動的に再接続※3

次回のトランザクション開始時に自動的に再接続※4

注※1

マルチスレッド対応のXAインタフェース使用時にする処理です。

注※2

ネットワーク障害による切断は検知できません。ただし，トランザクションマネジャがTPBroker for C++の場合はトランザクション開始時に接続を確立するため，再接続できます。

注※3

トランザクションマネジャがOpenTP1/Server Baseの場合は，OpenTP1/Server Baseのtrn_rm_open_close_scopeオペランドにtransactionを指定することで，ネットワーク障害による切断の場合でも再接続できます。

注※4

トランザクションマネジャがOpenTP1/Server Baseの場合は，ネットワーク障害による切断の場合でも再接続できます。また，トランザクションマネジャがTP1/EEの場合は，HiRDBのクライアント環境定義PDXAAUTORECONNECTにYESを指定することで，ネットワーク障害による切断の場合でも再接続できます。

6.2.6　トランザクションマネジャに登録する情報

HiRDBをリソースマネジャとしてトランザクションマネジャに登録する方法については，トランザクションマネジャのマニュアルを参照してください。このとき，次に示す情報をトランザクションマネジャに指定します。

(1)　RMスイッチ名

動的登録にするか又は静的登録にするかは，RMスイッチ名の指定で決まります。HiRDBのRMスイッチ名（xa_switch_t 構造体名）を次に示します。

動的登録の場合：pdtxa_switch

静的登録の場合：pdtxa_switch_y

(2)　RM名

RMスイッチ（xa_switch_t 構造体）で定義されているRM名（リソースマネジャ名）は，HiRDB_DB_SERVERです。

(3)　オープン文字列

トランザクションマネジャがxa_openでリソースマネジャをオープンするときに使用するオープン文字列は，複数接続機能を使用する場合に指定してください。複数接続機能を使用しない場合はオープン文字列を指定する必要はありません。ただし，トランザクションマネジャがTP1/EEの場合は，複数接続機能を使用しないときでも，登録している一つのHiRDBに対してオープン文字列を指定してください。トランザクションマネジャがTUXEDOの場合は，複数接続機能を使用できません。

複数接続機能を使用する場合は，トランザクションマネジャに複数のHiRDBを登録し，各HiRDBに対してオープン文字列を指定します。オープン文字列には次に示す項目を指定します。

接続先で有効にする環境変数を設定したファイルの絶対パス名

環境変数グループ識別子

次のどちらかの書式で記述します。

"環境変数グループ識別子＋環境変数設定ファイル名"

"環境変数グループ識別子＊環境変数設定ファイル名"

これ以外の形式で指定した場合は，オープン文字列が無視されます。また，環境変数グループ識別子は4バイト固定，オープン文字列は全体で257バイト以上にできません。

トランザクションマネジャがOpenTP1，TPBroker for C++，又はTP1/EEの場合のオープン文字列の登録例を次に示します。

(a)　OpenTP1の場合

OpenTP1のトランザクションサービス定義のtrnstringオペランドでオープン文字列を登録します。ここでは二つのHiRDBをOpenTP1に登録します。登録条件は次のとおりとします。

リソースマネジャ

環境変数グループ識別子

環境変数設定ファイル名

HiRDB1

HDB1

/usr/conf/HiRDB/HiRDB11.ini

/usr/conf/HiRDB/HiRDB12.ini

HiRDB2

HDB2

/usr/conf/HiRDB/HiRDB21.ini

/usr/conf/HiRDB/HiRDB22.ini

オープン文字列の登録例を次に示します。

trnstring -n HiRDB_DB_SERVER -i H1 -o "HDB1*/usr/conf/HiRDB/HiRDB11.ini"
-O "HDB1+/usr/conf/HiRDB/HiRDB12.ini"
trnstring -n HiRDB_DB_SERVER -i H2 -o "HDB2*/usr/conf/HiRDB/HiRDB21.ini"
-O "HDB2+/usr/conf/HiRDB/HiRDB22.ini"

〔説明〕

-n：リソースマネジャ名を指定します。

-i：リソースマネジャ拡張子を指定します。

-o：トランザクションサービス用xa_open関数用文字列を指定します。

OpenTP1のトランザクションサービスプロセスが使用するオープン文字列を指定します。

"環境変数グループ識別子＊環境変数設定ファイル名"の形式で指定します。

-O：ユーザサーバ用xa_open関数用文字列を指定します。

ユーザサーバプロセスが使用するオープン文字列を指定します。

"環境変数グループ識別子＋環境変数設定ファイル名"の形式で指定します。

-oと-Oには同じ環境変数グループ識別子を指定してください。

-oと-Oに指定するファイルで設定する環境変数は同じ内容にしてください。

備考

OpenTP1のユーザサービス定義のtrnrmidオペランドで，ユーザサービスから接続するHiRDBを選択します。HiRDB1とHiRDB2に接続する例を次に示します。

trnrmid -n HiRDB_DB_SERVER -i H1,H2

(b)　TPBroker for C++の場合

TPBroker for C++のリソースマネジャ定義のxa_open_string_infoオペランドでオープン文字列を登録します。ここでは二つのHiRDBをTPBroker for C++に登録します。登録条件は次のとおりとします。

リソースマネジャ

環境変数グループ識別子

環境変数設定ファイル名

HiRDB1

HDB1

/usr/conf/HiRDB/HiRDB11.ini

/usr/conf/HiRDB/HiRDB12.ini

HiRDB2

HDB2

/usr/conf/HiRDB/HiRDB21.ini

/usr/conf/HiRDB/HiRDB22.ini

オープン文字列の登録例を次に示します。

tsdefvalue /OTS/RM/HiRDB_DB_SERVER_1/DMN/xa_open_string_info     1
-s "HDB1*/usr/conf/HiRDB/HiRDB11.ini"
tsdefvalue /OTS/RM/HiRDB_DB_SERVER_1/xa_open_string_info         2
-s "HDB1+/usr/conf/HiRDB/HiRDB12.ini"

tsdefvalue /OTS/RM/HiRDB_DB_SERVER_2/DMN/xa_open_string_info     1
-s "HDB2*/usr/conf/HiRDB/HiRDB21.ini"
tsdefvalue /OTS/RM/HiRDB_DB_SERVER_2/xa_open_string_info         2
-s "HDB2+/usr/conf/HiRDB/HiRDB22.ini"

〔説明〕

/OTS/RM/RM名/DMN/xa_open_string_infoには，TPBroker for C++の回復プロセスが使用するオープン文字列を指定します。環境変数グループ識別子と環境変数設定ファイル名の間の文字には＊を指定してください。

/OTS/RM/RM名/xa_open_string_infoには，アプリケーションプログラムプロセス及び決着プロセスが使用するオープン文字列を指定します。環境変数グループ識別子と環境変数設定ファイル名の間の文字には＋を指定してください。

RM名が同じ場合は，同じ環境変数グループ識別子を指定してください。

RM名が同じ場合は，各環境変数設定ファイルに設定する環境変数を同じ内容にしてください。

決着プロセスに対して環境変数TPRMINFOを設定している場合，/OTS/RM/RM名/（TPRMINFO設定値）/xa_open_string_infoに指定するオープン文字列には/OTS/RM/RM名/xa_open_string_infoと同じ文字列を指定してください。また，決着プロセスに対してTPRMINFOを設定しない場合でも，複数接続機能を使用するときは/OTS/completion_process_envにデフォルトとして'TPRMINFO='を指定してください。指定例を次に示します。

（例）tsdefvalue /OTS completion_process_env -a 'TPRMINFO='

(c)　TP1/EEの場合

TP1/EEのトランザクション関連定義のtrnstringオペランドでオープン文字列を登録します。ここでは二つのHiRDBをTP1/EEに登録します。登録条件は次のとおりとします。

リソースマネジャ

環境変数グループ識別子

環境変数設定ファイル名

HiRDB1

HDB1

/usr/conf/HiRDB/HiRDB11.ini

/usr/conf/HiRDB/HiRDB12.ini

HiRDB2

HDB2

/usr/conf/HiRDB/HiRDB21.ini

/usr/conf/HiRDB/HiRDB22.ini

オープン文字列の登録例を次に示します。

trnstring -n HiRDB_DB_SERVER -i H1 -o "HDB1*/usr/conf/HiRDB/HiRDB11.ini" ¥
    -O "HDB1+/usr/conf/HiRDB/HiRDB12.ini"
trnstring -n HiRDB_DB_SERVER -i H2 -o "HDB2*/usr/conf/HiRDB/HiRDB21.ini" ¥
    -O "HDB2+/usr/conf/HiRDB/HiRDB22.ini"

〔説明〕

-n：リソースマネジャ名を指定します。

-i：リソースマネジャ拡張子を指定します。

-o：

TP1/EEの回復スレッド及び監視スレッドが使用するオープン文字列を指定します。

"環境変数グループ識別子＊環境変数設定ファイル名"の形式で指定します。

-O：

処理スレッドが使用するオープン文字列を指定します。

"環境変数グループ識別子＋環境変数設定ファイル名"の形式で指定します。

-oと-Oには同じ環境変数グループ識別子を指定してください。

-oと-Oに指定するファイルで設定する環境変数は同じ内容にしてください。

(4)　クローズ文字列

トランザクションマネジャがxa_closeでリソースマネジャをクローズするときに使用するクローズ文字列は指定不要です。

(5)　RM関連オブジェクト名

RM関連オブジェクト名には，コンパイル，及びリンケージをするときに指定するライブラリのファイル名を指定します。指定するファイル名については，次の表を参照してください。

マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」の「コンパイル，リンケージ時に指定するライブラリ」の表「コンパイル，及びリンケージをするときに指定するライブラリ（OLTP下の場合（UNIX環境））」

マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」の「UNIXクライアントのディレクトリ及びファイル構成」の表「各トランザクションマネジャが使用するライブラリ一覧（UNIXクライアント）」

(6)　クライアント環境定義

トランザクションマネジャにHiRDBのトランザクション処理を制御させるためには，HiRDBのクライアント環境定義をトランザクションマネジャの定義に設定する必要があります。OLTP環境下でのクライアント環境定義の設定方法については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

(a)　OpenTP1の場合

トランザクションマネジャがOpenTP1の場合，クライアント環境定義を次に示すOpenTP1のシステム定義に指定する必要があります。

システム環境定義

ユーザサービスデフォルト定義

ユーザサービス定義

トランザクションサービス定義

これらの定義については，マニュアル「OpenTP1 システム定義」を参照してください。

なお，複数のOpenTP1と接続する場合は，次に示すクライアント環境定義を必ず指定してください。

HiRDB_PDTMID又はPDTMID

(b)　TPBroker for C++の場合

クライアント環境定義はTPBroker for C++のシステム定義に指定してください。

(c)　TUXEDOの場合

TUXEDOコンフィギュレーション・ファイル（UBBCONFIGファイル）のENVFILEパラメタで指定したファイルに，クライアント環境定義を指定してください。TUXEDOコンフィギュレーション・ファイルについては，TUXEDOのマニュアルを参照してください。

(d)　TP1/EEの場合

トランザクションマネジャがTP1/EEの場合，クライアント環境定義を，次に示すTP1/EEを実行する環境のOpenTP1のシステム定義に指定する必要があります。

ユーザサービスデフォルト定義

ユーザサービス定義

これらの定義については，マニュアル「OpenTP1 システム定義」及び「分散トランザクション処理機能 TP1/Server Base Enterprise Option 使用の手引」を参照してください。

なお，複数のTP1/EEと接続する場合は，次に示すクライアント環境定義を必ず指定してください。

PDTMID

6.2.7　トランザクションマネジャへの登録例

(1)　OpenTP1の場合

HiRDBをOpenTP1に登録するには，OpenTP1のtrnlnkrmコマンドを使用します。trnlnkrmコマンドの指定例を次に示します。

(a)　動的登録の場合

trnlnkrm -a HiRDB_DB_SERVER -s pdtxa_switch -o /HiRDB/client/lib/libzclty.sl

〔説明〕

-a：RM名を指定します。

-s：RMスイッチ名（XAスイッチ構造体の名称）を指定します。RMスイッチ名は，登録方法（動的登録又は静的登録）によって異なります。

-o：RM関連オブジェクト名（共用ライブラリのファイル名）を指定します。

(b)　静的登録の場合

trnlnkrm -a HiRDB_DB_SERVER -s pdtxa_switch_y -o /HiRDB/client/lib/libzclty.sl

〔説明〕

-a：RM名を指定します。

-s：RMスイッチ名（XAスイッチ構造体の名称）を指定します。RMスイッチ名は，登録方法（動的登録又は静的登録）によって異なります。

-o：RM関連オブジェクト名（共用ライブラリのファイル名）を指定します。

(2)　TPBroker for C++の場合

HiRDBをTPBroker for C++に登録するには，TPBroker for C++のtslnkrmコマンドを使用します。tslnkrmコマンドの指定例を次に示します。

(a)　動的登録の場合

tslnkrm -a HiRDB_DB_SERVER_1 -s pdtxa_switch -o '/HiRDB/client/lib/libzcltyk.sl'
-r -m
tslnkrm -a HiRDB_DB_SERVER_2 -s pdtxa_switch -o '/HiRDB/client/lib/libzcltyk.sl'
-r -m

〔説明〕

-a：RM名を指定します。

-s：RMスイッチ名（XAスイッチ構造体の名称）を指定します。RMスイッチ名は，登録方法（動的登録又は静的登録）によって異なります。

-o：RM関連オブジェクト名（共用ライブラリのファイル名）を指定します。

-r：動的登録する場合に指定します。

-m：OTSのデーモンがマルチスレッドで動作するようになります。

(b)　静的登録の場合

tslnkrm -a HiRDB_DB_SERVER_1 -s pdtxa_switch_y -o '/HiRDB/client/lib/libzcltyk.sl'
-r -m
tslnkrm -a HiRDB_DB_SERVER_2 -s pdtxa_switch_y -o '/HiRDB/client/lib/libzcltyk.sl'
-r -m

〔説明〕

-a：RM名を指定します。

-s：RMスイッチ名（XAスイッチ構造体の名称）を指定します。RMスイッチ名は，登録方法（動的登録又は静的登録）によって異なります。

-o：RM関連オブジェクト名（共用ライブラリのファイル名）を指定します。

-r：静的登録する場合に指定します。

-m：OTSのデーモンがマルチスレッドで動作するようになります。

(3)　TUXEDOの場合

$TUXDIR/udataobj/RMファイルでHiRDBをTUXEDOに登録します。$TUXDIRは，TUXEDOシステム・ソフトウェアがあるディレクトリの絶対パス名を示しています。RMファイルの指定例を次に示します。

(a)　動的登録の場合

HiRDB_DB_SERVER:pdtxa_switch:-L/HiRDB/client/lib -lzcltys

(b)　静的登録の場合

HiRDB_DB_SERVER:pdtxa_switch_y:-L/HiRDB/client/lib -lzcltys

(4)　TP1/EEの場合

HiRDBをTP1/EEに登録するには，TP1/EEのeetrnmkobjコマンドを使用します。eetrnmkobjコマンドの指定例を次に示します。

(a)　動的登録の場合

eetrnmkobj -r HiRDB_DB_SERVER -o seigyo -s pdtxa_switch     ¥
-O /HiRDB/client/lib/libzcltyk.sl -i /HiRDB/include

〔説明〕

-r：RM名を指定します。

-o：リソースマネジャ連携オブジェクト名を指定します。

-s：RMスイッチ名（XAスイッチ構造体の名称）を指定します。RMスイッチ名は，登録方法（動的登録又は静的登録）によって異なります。

-O：RM関連オブジェクト名（共用ライブラリのファイル名）を指定します。

-i：HiRDB提供ヘッダのパスを指定します。

(b)　静的登録の場合

eetrnmkobj -r HiRDB_DB_SERVER -o seigyo -s pdtxa_switch_y   ¥
-O /HiRDB/client/lib/libzcltyk.sl -i /HiRDB/include

〔説明〕

-r：RM名を指定します。

-o：リソースマネジャ連携オブジェクト名を指定します。

-s：RMスイッチ名（XAスイッチ構造体の名称）を指定します。RMスイッチ名は，登録方法（動的登録又は静的登録）によって異なります。

-O：RM関連オブジェクト名（共用ライブラリのファイル名）を指定します。

-i：HiRDB提供ヘッダのパスを指定します。

6.2.8　トランザクションマネジャへの登録の変更

トランザクションマネジャへの登録を変更する場合（静的登録から動的登録，若しくは動的登録から静的登録），又はRM関連オブジェクト名に指定するライブラリを変更する場合には，次に示す手順に従ってトランザクションマネジャにHiRDBを登録し直してください。

(1)　OpenTP1の場合

〈手順〉

OpenTP1のtrnlnkrmコマンドで，トランザクションマネジャにHiRDBを登録し直します。

OpenTP1のtrnmkobjコマンドで，トランザクション制御用オブジェクトファイルを再作成します。

2で再作成したトランザクション制御用オブジェクトファイル，及び「トランザクションマネジャに登録する情報」に示した情報を基に，HiRDBのXAライブラリとリンクしていたすべてのUAPを再リンケージしてください。再リンケージをしないと，UAPの動作を保証できません。

(2)　TPBroker for C++の場合

〈手順〉

TPBroker for C++のtslnkrmコマンドで，トランザクションマネジャにHiRDBを登録し直します。

TPBroker for C++のtsmkobjコマンドで，トランザクション制御用オブジェクトファイルを再作成します。

2で再作成したトランザクション制御用オブジェクトファイル，及び「トランザクションマネジャに登録する情報」に示した情報を基に，HiRDBのXAライブラリとリンクしていたすべてのUAPを再リンケージしてください。再リンケージをしないと，UAPの動作を保証できません。

(3)　TUXEDOの場合

〈手順〉

$TUXDIR/udataobj/RMでトランザクションマネジャにHiRDBを登録し直します。

TUXEDOのbuildtmsコマンドで，「トランザクションマネジャに登録する情報」に示した情報を基にトランザクションマネジャサーバのロードモジュールを再作成します。

TUXEDOのbuildserverコマンドで，「トランザクションマネジャに登録する情報」に示した情報を基にサーバのロードモジュールを再作成します。

TUXEDOのbuildclientコマンドで，「トランザクションマネジャに登録する情報」に示した情報を基にクライアントモジュールを再作成します。

(4)　TP1/EEの場合

〈手順〉

TP1/EEのeetrnmkobjコマンドで，トランザクションマネジャにHiRDBを登録し直します。

TP1/EEのeetrnmkobjコマンドで，リソースマネジャ連携オブジェクトファイルを再作成します。

2で再作成したリソースマネジャ連携オブジェクトファイル，及び「トランザクションマネジャに登録する情報」に示した情報を基に，HiRDBのXAライブラリとリンクしていたすべてのUAPを再リンケージしてください。再リンケージをしないと，UAPの動作を保証できません。

6.2.9　トランザクションマネジャとHiRDB間のコネクションが切断されたときの再接続方法

(1)　UAPで対処する方法

コネクションが切断された場合，実行中のUAPを終了後，再起動してください。再起動すると，自動的にコネクションが再接続されます。

UAPを再起動したくない場合は，コネクションが切断されたことを示すエラーがUAPに返ったときに，tx_open関数を再発行してください。そうすれば，UAPを終了しなくてもサービスを続行できます。tx_open関数を再発行するときのコーディング例を次に示します。

コーディング例

int connection = 1;
void service(char *in_data,long *in_len,char *out_data,long *out_len) {
    if (connection == 0) {
       tx_close();
       tx_open();           ………コネクション切断時のtx_open再発行処理
    }
    tx_begin();
    EXEC SQL INSERT INTO ......;                ……… SQL文発行
    if (SQLCODE == 0) {
        tx_commit();
        *out_data = “OK”;
    } else {
        tx_rollback();
        *out_data = “NG”;
        if (SQLCODE == -563 || SQLCODE == -722) {
            connection = 0;              ………………コネクション切断を記憶
        }
    }
}

(2)　連携するOLTP製品がTPBroker for C++の場合

トランザクションの開始又は終了時にHiRDBとのコネクションを確立又は切断するため，途中で切断した場合も次回のトランザクション開始時にコネクションが再接続されます。

(3)　OpenTP1の機能を使用する

動的登録の場合は，OpenTP1/Server Baseのtrn_rm_open_close_scopeオペランドにtransactionを指定してください。そうすれば，OpenTP1/Server Baseはトランザクションの開始又は終了でHiRDBとのコネクションを確立又は切断します。したがって，途中でコネクションが切断されても，次回のトランザクションの開始時にコネクションが再接続されます。

静的登録の場合は，トランザクションの開始時にHiRDBとのコネクションが確立されているかどうかをトランザクションマネジャが確認します。コネクションが切断されている場合は，自動的に再接続されて，トランザクションを開始します。なお，TP1/EEの場合は，HiRDBのクライアント環境定義PDXAAUTORECONNECTにYESを指定する必要があります。

(4)　HiRDBのXAインタフェースに対応したクライアントライブラリの再接続

トランザクションマネジャでトランザクションを開始して，最初にHiRDBにアクセスするSQL文を実行するまでに，HiRDBとのコネクションが切断されていた場合，SQL文の実行時にHiRDBクライアントライブラリでコネクションが再接続されます。ただし，ネットワーク障害による切断は検知できないため，再接続されません。

6.2.10　TP1/Resource Manager Monitorの機能を使用したHiRDBの監視

OLTPにOpenTP1を使う場合に，TP1/Resource Manager Monitor（リソースマネジャモニタ：RMM）を使用した運用するときのHiRDBに関する注意について説明します。リソースマネジャモニタの運用方法については，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」を参照してください。

(1)　監視対象プロセスID取得コマンド作成時の注意

監視対象プロセスID取得コマンド作成時，監視対象とするプロセスを指定する必要があります。HiRDBの場合は，監視対象とするプロセスに「_scd」と指定してください。次にRMMサービスで用意しているHiRDB用のコマンド（シェルスクリプト）での指定例を示します。

#Watched Processes
PROCESSES="_scd"

また，このコマンドの確実性を高めるために，次に示す記述を追加することをお勧めします。この記述を追加すると，HiRDB開始完了前の不確かな監視対象プロセスIDを取得しなくなります。この記述はシェルスクリプト中のプロセスID取得部分の前（コメント行「#These Lines Are The Description Of Get Process_ID Process」の前）に追加してください。

#System status check
get_STATUS='$PDDIR/bin/pdls 2>/dev/null | ¥
        /usr/bin/awk'{print$4}' | /bin/grep -v STATUS'
for i in $get_STATUS
do
  if[$i!="ACTIVE"]
  then
    exit 2
  fi
done

(2)　RMMでの運用をHiRDB/パラレルサーバに適用するときの注意

HiRDB/パラレルサーバの場合，システムマネジャがあるユニットと同一ホストにあるOpenTP1だけに，監視対象RM定義で一連の監視対象リソースマネジャ用コマンドの指定をしてください。

6.2.11　注意事項

(1)　SQL関連の注意事項

リソースマネジャへの接続や切断を行う権限は，トランザクションマネジャにあります。UAPにリソースマネジャへの接続又は切断を行うSQL文を記述しないでください。また，トランザクションの進行を調整し監視する権限も，トランザクションマネジャにあります。UAPにトランザクションをロールバック又はコミットするSQL文を記述しないでください。したがって，EXEC SQL COMMIT WORK文，EXEC COMMIT WORK RELEASE文などもエラーになります。

定義系SQL文はエラーとなります。CREATE TABLEなどの定義系SQL文は自動的にコミットを指示するため，UAPに定義系SQL文を記述しないでください。

(2)　マルチスレッド用のライブラリに関する注意事項

一つのトランザクションからHiRDBサーバに対して複数のスレッドを使用して別々に接続できません。マルチスレッド環境であってもトランザクションから接続するHiRDBサーバのサーバプロセスは一つです。したがって，一つのトランザクションから同時に実行できるスレッドは一つであり，同一トランザクション内で複数のスレッドを使用してSQL文を同時に実行できません。

(3)　一相最適化に関する注意事項

HiRDBはトランザクションマネジャがサポートしている一相最適化に対応しています。トランザクションマネジャはトランザクションブランチによって変更した共有リソースがHiRDBだけの場合，トランザクションブランチに対して一相コミットを要求できます。トランザクションマネジャが一相最適化を使用して一相コミットを要求してきた場合，HiRDBはトランザクションブランチの結果を決めた後，トランザクションブランチの情報を削除してトランザクションマネジャへ応答を返します。

一相最適化を使用しているトランザクションマネジャでは，グローバルトランザクションに関して安定ストレージに記憶する必要もなく，何らかの障害が発生してもその結果を知る必要もありません。したがって，次に示す条件をすべて満たす場合，トランザクションの完了種別がトランザクションマネジャとHiRDBで一致しないことがあります。

一相最適化を使用するトランザクションマネジャとXAインタフェースを使用して接続している

更新系トランザクションのコミットメント制御をトランザクションマネジャが一相最適化している

コミットメント処理中にトランザクションマネジャのUAPが異常終了する

これらの条件下では，HiRDBのトランザクションブランチの結果を，トランザクションマネジャが発生した障害の結果として知ることができません。そのため，トランザクションの完了種別がトランザクションマネジャとHiRDBで一致しないことがあります。

これを防ぐには，更新系トランザクションのコミットメント制御をする場合，トランザクションマネジャの一相最適化を使用しないでください。

(4)　高速系切り替え機能を使用している場合の注意事項

次に示す条件をすべて満たす場合は注意が必要です。

HiRDB/パラレルサーバの場合はシステムマネジャがあるユニットを高速系切り替え機能の対象にしている

X/Openに従ったAPIを使用したOLTP製品（OpenTP1又はTPBroker for C++など）と連携している

HiRDBクライアントのバージョンが06-02-/A以前である

OLTP製品のクライアント環境変数PDHOSTに指定している現用系が待機系として待機完了状態になっている

この場合，OLTP製品が未決着トランザクションの回復処理をすると，X/Openに従ったAPIがエラーリターンしてトランザクションが回復されないことがあります。この現象が発生する場合は，HiRDBクライアントのバージョンを06-02-/B以降にバージョンアップしてください。業務を停止させたくないなどの理由でHiRDBクライアントのバージョンアップがすぐにできない場合は，現用系のHiRDB（ユニット）を待機系から実行系に系を切り替えてください。ただし，これは一時的な対応策です。HiRDBクライアントのバージョンアップで対応してください。

6.3　インナレプリカ機能との連携

インナレプリカ機能を使用すると，ノンストップサービスに対応したデータベースシステムを構築できます。インナレプリカ機能を使用するには，HiRDB Staticizer Optionが必要になります。

6.3.1　HiRDBシステム定義の指定

HiRDBシステム定義で次に示すオペランドを指定します。

pd_inner_replica_controlオペランド

インナレプリカグループの最大数を指定します。

pd_inner_replica_lock_shiftオペランド

インナレプリカ機能使用時に，UAPとコマンドを同時実行させるかどうかを指定します。

pd_lv_mirror_useオペランド

レプリカRDエリアのオープン属性をSCHEDULEにするかどうかを指定します。

インナレプリカ機能を使用して更新可能なオンライン再編成をする場合，次のオペランドを指定します。

pd_max_reflect_process_countオペランド

追い付き反映処理時に確保するpdorend反映プロセス数を指定します。このオペランドを省略すると更新可能なオンライン再編成はできません。

pd_log_org_reflected_logpointオペランド

すべての更新ログの追い付き反映処理が完了したシステムログファイルの状態を変更するかどうかを指定します。

pd_log_org_no_standby_file_oprオペランド

全システムログファイルがオンライン再編成上書き禁止状態の場合に，システムログファイルのスワップが発生したときのHiRDBの処理を指定します。

前記のオペランドのほかに，次に示すオペランドの指定値を見直してください。

pd_max_rdarea_no

pd_max_file_no

pd_assurance_index_no

6.3.2　環境設定方法

インナレプリカ機能を使用する場合のシステムの環境設定及び運用方法については，マニュアル「インナレプリカ機能 HiRDB Staticizer Option」を参照してください。

6.4　Java EEアプリケーションサーバとの連携

6.4.1　Java EEアプリケーションサーバとは

Java EEとは，Javaで大規模な企業システムを構築する場合に使用される規格であり，その実行環境を提供する製品をJava EEアプリケーションサーバと呼びます。

Java EEは幾つかの標準仕様の集合として構成されているため，ユーザアプリケーションはServlet/JSP/EJB/jBatchなどを実装したJava EEアプリケーションとして作成します。JDBC/JTA/JPAなどを介してデータベースと連携します。

図6‒7　Java EEアプリケーションサーバでの構成イメージ

6.4.2　連携できるJava EEアプリケーションサーバ

HiRDBでは，次に示すJava EEアプリケーションサーバと連携できます。

Cosminexus

JBoss Enterprise Application Platform

(1)　Cosminexus

CosminexusをサポートしているJDBCドライバの種別を次の表に示します。

表6‒5　CosminexusをサポートしているJDBCドライバの種別

JDBCドライバ種別

サポート

Type2 JDBCドライバ

×

Type4 JDBCドライバ

JDBC2.0版

○

JDBC4.0版

○

（凡例）

○：サポート

×：未サポート

(a)　設定方法

設定方法についてはCosminexusのマニュアルを参照してください。

(b)　Cosminexus連携時に考慮が必要になる機能

●各種トレースファイル，監査証跡ファイル

・トレースファイル名

システムプロパティejbserver.serverNameによって指定されるJ2EEサーバのサーバ名からトレースファイル名が決まります。トレースファイル名を次の表に示します。

表6‒6　トレースファイルの種類とトレースファイル名

トレースファイルの種類

トレースファイル名

Exceptionトレースログ

<サーバ名>exc{1|2}.trc

不正電文トレース

<サーバ名>dataerr{1|2}.trc

・トレースファイルの出力先

JDBCドライバが出力する各種トレースファイルは，クライアント環境定義PDCLTPATHなどで出力先を明示的に指定していない場合，J2EEサーバのカレントディレクトリに出力します。具体的な出力先を次に示します。

J2EEサーバの作業ディレクトリがデフォルトの場合

<インストール先ディレクトリ>/CC/Server/public/ejb/<サーバ名>

J2EEサーバの作業ディレクトリを変更している場合

<作業ディレクトリ>/ejb/<サーバ名>

J2EEサーバのカレントディレクトリについて，詳細はCosminexusのマニュアルを参照してください。

・ルートアプリケーション情報

ルートアプリケーション情報とはCosminexusのPRFトレースに出力される情報であり，Cosminexusを呼び出すクライアントからの個々のリクエストを識別するために使用できます。HiRDBでは次のファイルで出力しているため，ルートアプリケーション情報によってCosminexusのPRFトレースと関連づけることで，どのリクエストの延長で出力された情報であるかを判別できます。

監査証跡ファイル

PRFトレース

SQLトレース

Exceptionトレースログ

・再接続トレース機能

自動再接続機能で再接続された場合，再接続トレース機能を使用すると，CosminexusのPRFトレース機能で出力されるトレース中の接続情報を追跡できます。

詳細はマニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」の「再接続トレース機能」を参照してください。

●クライアント環境定義

・UAP名称

クライアント環境定義PDCLTAPNAMEを省略した場合，システムプロパティejbserver.serverNameによってJ2EEサーバのサーバ名からUAP名称が決まります。UAP名称を次の表に示します。なお，PDCLTAPNAME以外のUAP名称の指定方法については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」の「接続情報の優先順位」を参照してください。

表6‒7　JDBCドライバとUAP名称

JDBCドライバ

UAP名称

JDBC2.0版

JDBC20_<サーバ名>

JDBC4.0版

JDBC40_<サーバ名>

(c)　注意事項

クライアント環境定義PDUSERで指定したユーザ名／パスワードは無効になります。ユーザ名／パスワードは，CosminexusのConnector属性ファイルのプロパティ値として設定してください。

使用するJDBCドライバをDABroker for JavaからType4 JDBCドライバへ移行する場合，UAPの修正が必要になることがあります。詳細はマニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」の「DABroker for Javaからの移行」を参照してください。

(2)　JBoss Enterprise Application Platform

次に示すバージョンのJBoss Enterprise Application Platform（以降，JBossと表記）と連携できます。

JBoss Enterprise Application Platform 7.0.1〜7.1

JBossをサポートしているJDBCドライバの種別を次の表に示します。

表6‒8　JBossをサポートしているJDBCドライバの種別

JDBCドライバ種別

サポート

Type2 JDBCドライバ

×

Type4 JDBCドライバ

JDBC2.0版

×

JDBC4.0版

○

（凡例）

○：サポート

×：未サポート

(a)　設定方法

JDBCドライバを使用するまでの手順を次に示します。

JDBCドライバをコアモジュールとして追加

JDBCドライバの登録

データソースの追加

2,3については，管理CLI又は管理コンソールを使用します。管理CLIを使用した場合の手順を次に示します。

JDBCドライバをコアモジュールとして追加

モジュールとは，JBossでのクラスローディング及び依存関係管理に使用されるクラスの論理グループのことを指します。JDBCドライバにクラスパスを通すために，JDBCドライバ（pdjdbc4.jar）をコアモジュールとして追加します。

モジュール名をcom.hirdbとした場合の設定例を次に示します。

次のディレクトリを作成してください。

<JBossインストールディレクトリ>/modules/com/hirdb/main

作成したディレクトリに，次に示すmodule.xmlファイルとJDBCドライバを格納してください。

<?xml version="1.0" ?>
<module xmlns="urn:jboss:module:1.1" name="com.hirdb">
    <resources>
        <resource-root path="pdjdbc4.jar"/>
    </resources>
    <dependencies>
        <module name="javax.api"/>
        <module name="javax.transaction.api"/>
    </dependencies>
</module>

JDBCドライバの登録

管理CLIコマンドで次のコマンドを実行してください。

/subsystem=datasources/jdbc-driver=<JDBCドライバ名>:
add(driver-name=<JDBCドライバ名>,driver-module-name=<モジュール名>,
driver-xa-datasource-class-name=JP.co.Hitachi.soft.HiRDB.JDBC.PrdbXADataSource,
driver-class-name=JP.co.Hitachi.soft.HiRDB.JDBC.HiRDBDriver)

JDBCドライバ登録時の設定項目を次の表に示します。

表6‒9　JDBCドライバ登録時の設定項目

項目

概要

JDBCドライバ名

JDBCドライバの識別子

モジュール名

1.で追加したモジュールのモジュール名

JDBCドライバの登録例を次に示します。

/subsystem=datasources/jdbc-driver=hirdb:
add(driver-name=hirdb,driver-module-name=com.hirdb,
driver-xa-datasource-class-name=JP.co.Hitachi.soft.HiRDB.JDBC.PrdbXADataSource,
driver-class-name=JP.co.Hitachi.soft.HiRDB.JDBC.HiRDBDriver)

データソースの追加

管理CLIコマンドで次のコマンドを実行してください。

非XAデータソース

data-source add --name=<データソース名> --jndi-name=<JNDI名>
--driver-name=<JDBCドライバ名> --connection-url=<接続URL>
--user-name=<ユーザ名> --password=<パスワード>
--valid-connection-checker-class-name=
org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.novendor.JDBC4ValidConnectionChecker
--exception-sorter-class-name=
org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.novendor.ListExceptionSorter
--exception-sorter-properties=FatalExceptions=
"563,720,722,723,728,732,735,932,1700"※1
--validate-on-match=true※2

XAデータソース

xa-data-source add --name=<データソース名> --jndi-name=<JNDI名>
--driver-name=<JDBCドライバ名> --user-name=<ユーザ名> --password=<パスワード>
--valid-connection-checker-class-name=
org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.novendor.JDBC4ValidConnectionChecker
--xa-datasource-properties={"description"=>"<環境変数グループ識別子>",
"XAOpenString"=>"<XAオープン文字列>"}
--validate-on-match=true※2

注※1

--exception-sorter-class-nameに指定しているListExceptionSorterは，発生した例外のSQLCODEの絶対値が--exception-sorter-propertiesに指定されている場合，致命的な例外と判定しコネクションを破棄します。

注※2

コネクションプールからのコネクションオブジェクト取得時に，取得したコネクションオブジェクトが有効であるかを検証します。

データソース追加時の設定項目を次の表に示します。

表6‒10　データソース追加時の設定項目

項目

概要

データソース名

データソースの識別子

JNDI名

データソースのlookupに使用するJNDI名

JDBCドライバ名

表「JDBCドライバ登録時の設定項目」のJDBCドライバ名

ユーザ名

ユーザ名／パスワード（他で設定している場合は省略できます）

パスワード

接続URL

DriverManagerクラスのgetConnectionメソッドに指定するURL

環境変数グループ識別子

XADataSourceクラスのsetDescriptionメソッドに指定するHiRDBの環境変数グループ識別子

XAオープン文字列

XADataSourceクラスのsetXAOpenStringメソッドに指定するXAオープン文字列

ユーザ名，パスワード以外は必須項目になります。また，表に記載していない項目については，必要に応じて追加してください。

データソースの追加例を次に示します。

非XAデータソース

data-source add --name=HiRDBDS --jndi-name=java:jboss/HiRDBDS --driver-name=hirdb
--connection-url=jdbc:hitachi:hirdb://DBID=22200,DBHOST=localhost
--user-name=admin --password=admin
--valid-connection-checker-class-name=
org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.novendor.JDBC4ValidConnectionChecker
--exception-sorter-class-name=
org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.novendor.ListExceptionSorter
--exception-sorter-properties=FatalExceptions=
"563,720,722,723,728,732,735,932,1700"
--validate-on-match=true

XAデータソース

xa-data-source add --name=HiRDBXADS --jndi-name=java:jboss/HiRDBXADS
--driver-name=hirdb --user-name=admin --password=admin
--valid-connection-checker-class-name=
org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.novendor.JDBC4ValidConnectionChecker
--xa-datasource-properties=
{"description"=>"HDB1","XAOpenString"=>"HDB1+/home/hirdb/HiRDB.ini"}
--validate-on-match=true

(b)　注意事項

JBossで使用できない機能を次の表に示します。

表6‒11　JBossで使用できない機能

使用できない機能

概要

対策

HiRDBを格納先とするトランザクションオブジェクトストア

JBossがトランザクションログを格納するための場所

トランザクションオブジェクトストアとして次を使用してください。

ファイルストア（デフォルト）

ほかのデータベースのJDBCデータソース

データソースのパラメタ

connectable=true

（未設定とするか，falseを設定してください）

Commit Markable Resource（非XAデータソースをXAトランザクションに参加させるための機能）

XADataSourceを使用してください。

share-prepared-statements=true

（未設定とするか，falseを設定してください）

前処理済みのステートメントをクローズしないで，再度同一SQL文を指定して前処理済みのステートメントを取得した場合に，キャッシュされた同一のステートメントを取得する

なし

（2つ目のステートメントは新規に作成されます）

interleaving=true

（未設定とするか，falseを設定してください）

同一コネクション上で複数のXAトランザクションを切り替えて使用する

なし

（XAトランザクションが完了するまで，コネクションを占有します）

6.4.3　Java EEアプリケーションサーバの機能

Java EEアプリケーションサーバが提供する一般的な機能について説明します。

(1)　コネクションプーリング

(a)　コネクションプーリングとは

ユーザアプリケーションを呼び出す度にデータベースと接続/切断するのではなく，接続済みのコネクションオブジェクトをプールして使い回す仕組みのことを，コネクションプーリングと呼びます。

図6‒8　コネクションプーリング

(b)　コネクションプーリング使用時の注意事項

クライアント環境定義などのJDBCドライバの設定を変更しても無効となります。設定変更を反映させるには，Java EEアプリケーションサーバの再起動やコネクションプール内のコネクションオブジェクトを破棄するなどして，再接続する必要があります。具体的な方法については，各Java EEアプリケーションサーバのマニュアルを参照してください。

HiRDBサーバと常時接続しているUAPでは，クライアント環境定義PDSWATCHTIMEでのタイムアウトによって，接続が切断されることがあります。クライアント環境定義PDSWATCHTIMEを設定する場合の注意事項については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」の「クライアント環境定義の設定内容」のPDSWATCHTIMEを参照してください。

ステートメントのcloseメソッド実行時にSQL前処理を破棄するように設定している場合，ステートメントのclose後にトランザクションを決着する必要があります。詳細はマニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」の次の個所を参照してください。

ステートメントのcloseメソッド実行時にSQL前処理を破棄する方法

「接続情報の優先順位」の「ステートメントのcloseメソッド実行時のSQL前処理の破棄」

ステートメントのclose後にトランザクションを決着する方法

「ユーザプロパティ」の「HiRDB_for_Java_STATEMENT_CLOSE_BEHAVIOR」

(2)　ステートメントプーリング／ステートメントキャッシュ

(a)　ステートメントプーリング／ステートメントキャッシュとは

同一のSQL文を指定して前処理済みのステートメントオブジェクト（PreparedStatement,CallableStatement）を作成するユーザアプリケーションを呼び出す場合などで，ステートメントオブジェクトをプールして使い回す仕組みのことをステートメントプーリング／ステートメントキャッシュと呼びます。

ステートメントオブジェクトはコネクションをまたがって使い回すことはできないため，コネクションプーリングを使用していることが前提の機能となります。

図6‒9　ステートメントプーリング／ステートメントキャッシュ

(b)　ステートメントプーリング／ステートメントキャッシュ使用時の注意事項

前処理済みのステートメントオブジェクトがプーリングされている間，関連するスキーマ資源（表やインデクスなど）に対して排他を取得します。これらの資源に対して定義系SQLを実行する場合は，クライアント環境定義PDDDLDEAPRPEXEを指定してください（ホールダブルカーソルを使用している場合はPDDDLDEAPRPも指定してください）。

ただし，定義系SQLを実行した場合，前処理結果が無効になるため，Java EEアプリケーションサーバの再起動やコネクションプール内のコネクションオブジェクトを破棄する必要があります。

詳細は，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」の「クライアント環境定義の設定内容」のPDDDLDEAPRPEXEを参照してください。

自動再接続機能を使用して再接続した場合，再接続前からプーリングされているステートメントオブジェクトが使い回されると，実行時に例外が発生します。ステートメントプーリング／ステートメントキャッシュ機能を使用する場合には，自動再接続機能は使用しないでください。

ステートメントのcloseメソッド実行時にSQL前処理を破棄しないよう，システムプロパティHiRDB_for_Java_STATEMENT_CLOSE_BEHAVIORにFALSEを設定するか，又は指定を省略してください。詳細はマニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」の次の個所を参照してください。

システムプロパティHiRDB_for_Java_STATEMENT_CLOSE_BEHAVIORの設定方法

「ユーザプロパティ」の「HiRDB_for_Java_STATEMENT_CLOSE_BEHAVIOR」

上記以外の設定方法

「接続情報の優先順位」の「ステートメントのcloseメソッド実行時のSQL前処理の破棄」

SELECT文，INSERT文，DELETE文，UPDATE文，PURGE TABLE文，及びCALL文以外のSQL文では，コミット時に前処理済みのSQL文が無効になります。

前処理が無効となるSQL文についてはPreparedStatement／CallableStatementオブジェクトを使用せず，Statementオブジェクトを使用して実行してください。SQL文による切り分けができない場合は，ステートメントプーリング／ステートメントキャッシュを使用しないでください。

1つのConnectionオブジェクトに対し，使用中のステートメントオブジェクト（Statement，PreparedStatement，及びCallableStatementなど）の数の合計が4096以上となった場合，SQLExceptionを投入します。詳細はマニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」の「Statementインタフェース」の「注意事項」を参照してください。

プーリングされているステートメントオブジェクトに対応するSQLオブジェクトは，SQLオブジェクト用バッファに保存されているため，SQLオブジェクト用バッファ長の見積もり時は，コネクションプーリング数及びステートメントプーリング数を考慮して必要なバッファ長を算出してください。

詳細は，マニュアル「HiRDB システム定義」の「バッファに関するオペランド」のpd_sql_object_cache_sizeを参照してください。

6.5　BIツールとの連携

6.5.1　Tableauとの連携

(1)　機能概要

コネクタを使用することによって，HiRDBに格納されているデータをTableauを利用して分析及び可視化できます。

(2)　前提

HiRDB用Tableauコネクタの利用にあたり，次のどれかの製品が必要となります。

Windows版のHiRDBサーバ

Windows版のHiRDB/Run Time

Windows版のHiRDB/Developer's Kit

(a)　接続先HiRDBサーバ

10-09以降のHiRDBに対して接続できます。

プラットフォーム，シングルサーバ，パラレルサーバの条件は問いません。

(b)　HiRDBクライアント

Windows環境であり，JDBC Type4が使用できる環境。

(3)　利用方法

(a)　インストール

HiRDB用Tableauコネクタは，HiRDBをインストールすると同時にインストールされます。インストール後は，次のファイル構成となります。

HiRDBサーバ（Windows版）の場合

HiRDB¥client¥utl¥hirdb_tableau_connector_jdbc.taco

HiRDB/Run Time（Windows版），HiRDB/Developer's Kit（Windows版）の場合

HiRDB¥utl¥hirdb_tableau_connector_jdbc.taco

注

下線で示す部分は，HiRDBのインストールディレクトリを指定します。

(b)　コネクタの利用方法

HiRDB用TableauコネクタをTableau製品の規定の場所に配置すると，TableauからHiRDBに接続できます。

詳細は，取扱説明書「Tableau向けHiRDBコネクタ」を参照してください。

7　HiRDB/シングルサーバの設計

この章では，HiRDB/シングルサーバのシステム構成，HiRDBファイルシステム領域の設計方法，システムファイルの設計方法及びRDエリアの配置方法の考慮点について説明します。

7.1　HiRDB/シングルサーバのシステム設計

ここでは，HiRDB/シングルサーバのシステム設計とシステム構成について説明します。

7.1.1　システム設計

(1)　HiRDB/シングルサーバが使用するメモリ

HiRDB/シングルサーバが使用するメモリについて説明します。

HiRDB/シングルサーバは次に示すメモリを使用します。

共用メモリ

プロセス固有メモリ

(a)　メモリ所要量

HiRDB/シングルサーバが必要とするメモリ所要量を見積もってください。HiRDB/シングルサーバのメモリ所要量については，「HiRDB/シングルサーバのメモリ所要量の見積もり」を参照してください。

(b)　共用メモリのページ固定

HiRDBでは，次に示す共用メモリを実メモリ上に固定できます。

ユニットコントローラ用共用メモリ

グローバルバッファ用共用メモリ

動的変更したグローバルバッファが使用する共用メモリ

インメモリデータバッファ用共用メモリ

共用メモリを実メモリ上に固定すると，ページの入出力が少なくなるため，性能が安定します。

前提条件

共用メモリのページ固定をするための，OSごとの前提条件を次に示します。

OS

前提条件

AIX

64ビットモードであること。

Linux

なし。

動作環境の設定

AIXの場合，オペレーティングシステムパラメタの設定が必要となります。オペレーティングシステムパラメタの設定については，「AIX固有のパラメタ指定」を参照してください。

ページ固定の方法

共用メモリのページ固定の方法について，共用メモリの種別ごとに説明します。

ユニットコントローラ用共用メモリ

システム共通定義，又はユニット制御情報定義のpd_shmpool_attributeオペランドにfixedを指定します。

グローバルバッファ用共用メモリ

システム共通定義，又はユニット制御情報定義のpd_dbbuff_attributeオペランドにfixedを指定します。

動的変更したグローバルバッファが使用する共用メモリ

システム共通定義，又はユニット制御情報定義のpd_dbbuff_attributeオペランドにfixedを指定します。これによって，pdbufmodコマンドを実行して動的変更したグローバルバッファが使用する共用メモリも実メモリ上に固定されます。

インメモリデータバッファ用共用メモリ

pdmemdbコマンドの-pオプションにfixedを指定します。

注意事項

実メモリ上に連続した領域が確保できなかった場合，共用メモリのページ固定ができません。ページ固定に失敗した場合のHiRDBの動作を次に示します。

OS

ページ固定に失敗した場合のHiRDBの動作

ユニットコントローラ用

グローバルバッファ用

動的変更したグローバルバッファ用

インメモリデータバッファ用

AIX

○※

○※

○※

○※

Linux

○

×

×

×

（凡例）

○：ページ固定をしないで共用メモリを確保し，処理を続行します。

×：HiRDB，又はコマンドが異常終了します。

注※

AIXの場合，ページ固定に失敗したときでもシステムコールは正常終了します。そのため，HiRDBからはページ固定に失敗したことが分かりません。ページ固定ができているかどうかは，次の手順で確認してください。

1.　HiRDB稼働中にpdls -d memコマンドを実行し，次の共用メモリセグメントの識別子を確認します。

・ユニットコントローラ用共用メモリの場合は，SHM-OWNERにMANAGERと表示されている共用メモリセグメント

・上記以外の共用メモリの場合は，SHM-OWNERにユニット名を（）で囲んだ文字列，又はHiRDBサーバ名が表示されている共用メモリセグメント

2.　OSのipcs -sコマンドを実行して，1.で確認した共用メモリセグメントの識別子を持つ共用メモリのSID値を確認します。

3.　2.で確認したSID値に対してOSのsvmonコマンドを実行して，該当する共用メモリの実メモリページ数と固定されているページ数が一致するかどうかを確認します。

(c)　Hugepage機能を用いた共用メモリの固定（Linux限定）

Linux版のHiRDBでは，LinuxのHugepage機能を用いて，次に示す共用メモリを実メモリ上に固定できます。

ユニットコントローラ用共用メモリ

グローバルバッファ用共用メモリ

動的変更したグローバルバッファが使用する共用メモリ

インメモリデータバッファ用共用メモリ

LinuxのHugepage機能を用いて共用メモリを固定すると，共用メモリのページサイズが通常のページサイズ（4KB）からhugepagesのページサイズ（2MB）に拡大されます。ページサイズが拡大すると，仮想アドレスを実アドレスに変換するための管理領域（PTE：Page Table Entry）を通常よりも小さくできるため，メモリ不足を防止できます。また，仮想アドレスと物理アドレスの変換回数が少なくなり，ページフォルトの発生を抑えることができます。これによって，トランザクション性能が向上することがあります。

前提条件

LinuxのHugepage機能を有効にする必要があります。Hugepage機能については，OSのマニュアルを参照してください。

動作環境の設定

OSのオペレーティングシステムパラメタで，Hugepage機能を有効にする設定をしてください。OSのオペレーティングシステムパラメタの設定をしないと，共用メモリの確保と固定化に失敗し，HiRDBは起動しません。OSのオペレーティングシステムパラメタに指定する値の詳細については，「LinuxのHugepage機能の指定」を参照してください。

ページ固定の方法

共用メモリのページ固定の方法について，共用メモリの種別ごとに説明します。

ユニットコントローラ用共用メモリ

システム共通定義，又はユニット制御情報定義のpd_shmpool_attributeオペランドにhugepageを指定します。

グローバルバッファ用共用メモリ

システム共通定義，又はユニット制御情報定義のpd_dbbuff_attributeオペランドにhugepageを指定します。

動的変更したグローバルバッファが使用する共用メモリ

システム共通定義，又はユニット制御情報定義のpd_dbbuff_attributeオペランドにhugepageを指定します。これによって，pdbufmodコマンドを実行して動的変更したグローバルバッファが使用する共用メモリも実メモリ上に固定されます。

インメモリデータバッファ用共用メモリ

pdmemdbコマンドの-pオプションにhugepageを指定します。

注意事項

サーバマシン上に十分なhugepagesが確保されていないと，共用メモリの確保に失敗します。各共用メモリの確保に失敗した場合，次に示すメッセージを出力してHiRDBの開始処理を中止するか，又はコマンドが異常終了します。

ユニットコントローラ用共用メモリの確保に失敗した場合

KFPO00113-Eメッセージ

グローバルバッファ用共用メモリの確保に失敗した場合

KFPH23015-E及びKFPH23005-Eメッセージ

動的変更したグローバルバッファ用共用メモリの確保に失敗した場合

KFPH27031-Eメッセージ

インメモリデータバッファ用共用メモリの確保に失敗した場合

KFPH23208-Eメッセージ

上記の理由でHiRDBの開始処理が中止した場合は，マニュアル「HiRDB メッセージ」を参照して，エラーとなった原因を調査し，対策してください。

(2)　ユティリティ専用ユニットの設置

入出力装置（MTドライブなど）の配置の制約などによって，HiRDB/シングルサーバが稼働するサーバマシンに，ユティリティで使用する入出力装置を設置できない場合があります。この場合，別のサーバマシンにユティリティで使用する入出力装置を設置し，HiRDB/シングルサーバが稼働するサーバマシンとLANを接続すると，その入出力装置を利用できます。このように，ユティリティで使用する入出力装置だけを設置するサーバマシンをユティリティ専用ユニットといいます。

ユティリティ専用ユニットは，次に示すユティリティを実行するときに使用します。

データベース作成ユティリティ（pdload）

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）

ディクショナリ搬出入ユティリティ（pdexp）

データベース複写ユティリティ（pdcopy）

データベース回復ユティリティ（pdrstr）

ユティリティを実行するときのユティリティ専用ユニットの使用方法については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

HiRDB/シングルサーバが稼働するサーバマシンに入出力装置を設置できない場合は，ユティリティ専用ユニットの設置を検討してください。

なお，ユティリティ専用ユニットは，複数のHiRDB/シングルサーバで共用できます。

7.1.2　HiRDB/シングルサーバのシステム構成

HiRDB/シングルサーバのシステム構成例を次の図に示します。ユティリティ専用ユニットを設置する場合のシステム構成を図「HiRDB/シングルサーバのシステム構成（ユティリティ専用ユニットを設置する場合）」に示します。

HiRDB/シングルサーバのシステム構成は，HiRDBシステム定義で定義します。HiRDBシステム定義の定義例については，マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

図7‒1　HiRDB/シングルサーバのシステム構成

図7‒2　HiRDB/シングルサーバのシステム構成（ユティリティ専用ユニットを設置する場合）

7.2　HiRDBファイルシステム領域の設計

HiRDBのシステム構築時に，HiRDBファイルを作成するHiRDBファイルシステム領域を作成します。ここでは，HiRDBファイルシステム領域を作成するときの設計方針について説明します。

HiRDBファイルシステム領域は，次に示す用途ごとに作成することをお勧めします。これによって，用途やアクセス特性の異なるファイルへの入出力が競合することを回避できます。また，通常ファイルを使用する場合，用途を明示することによる書き込み性能の向上のほか，用途に応じたデバイスを割り当てられます。

RDエリア用

システムファイル用

作業表用ファイル用

ユティリティ用

リスト用RDエリア用

7.2.1　RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域の設計

RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域の設計方針について説明します。

(1)　信頼性向上のための方針

更新系処理に対する信頼性は，通常ファイルよりキャラクタ型スペシャルファイルの方が高いです。また，通常ファイルは，OSが異常終了すると使用できなくなる場合があります。したがって，次に示す条件を満たすユーザ用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域は，キャラクタ型スペシャルファイルに作成することをお勧めします。

更新処理が主体となる表を格納するユーザ用RDエリア

重要度の高いデータを格納するユーザ用RDエリア

必要なHiRDBファイルシステム領域の大きさを見積もって，その大きさ以上のHiRDBファイルシステム領域を作成してください。

RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域は，シングルサーバを定義するサーバマシンに作成します。

次に示すRDエリアを作成するHiRDBファイルシステム領域は，シングルサーバを定義するサーバマシンに作成します。

システム用RDエリア

データディクショナリLOB用RDエリア

レジストリ用RDエリア

レジストリLOB用RDエリア

次に示すRDエリアを作成するHiRDBファイルシステム領域は，シングルサーバを定義するサーバマシンに作成します。

ユーザ用RDエリア

ユーザLOB用RDエリア

系切り替え機能を使用するときは，RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域をキャラクタ型スペシャルファイルに作成してください。

(2)　性能向上のための方針

RDエリアを作成するHiRDBファイルシステム領域は，次に示すRDエリア用ごとに作成することをお勧めします。

システム用RDエリア

データディクショナリLOB用RDエリア

ユーザ用RDエリア

ユーザLOB用RDエリア

レジストリ用RDエリア

レジストリLOB用RDエリア

システムファイル用のHiRDBファイルシステム領域と，RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域は，別々のハードディスクに作成することをお勧めします。これによって，シンクポイントダンプを取得するときに入出力の分散ができ，シンクポイントダンプの取得処理時間を短縮できます。

プリフェッチ機能を使用しないときは，シーケンシャルリードに関してはキャラクタ型スペシャルファイルより通常ファイルの方が速いです。

ランダムな1ページリードは，通常ファイルよりキャラクタ型スペシャルファイルの方が速いです。

ライト処理は，通常ファイルよりキャラクタ型スペシャルファイルの方が速いです。

通常ファイルは階層構造で構成されるため，ファイルが大きくなると階層が増えます。階層が増えたファイルにアクセスするときは入出力回数が増えるため，アクセス効率が下がります。

次の表に示すとおりにHiRDBファイルシステム領域を割り当てることをお勧めします。このようにすると，入出力時間を削減できます。

表7‒1　性能を向上するためのHiRDBファイルシステム領域の割り当て方法

HiRDBファイルシステム領域の条件

割り当てるファイル

システム用RDエリアを作成するHiRDBファイルシステム領域

キャラクタ型スペシャルファイル

データディクショナリLOB用RDエリアを作成するHiRDBファイルシステム領域

ユーザLOB用RDエリアを作成するHiRDBファイルシステム領域

更新の多い表又は少量検索が主体となる表を格納するユーザ用RDエリアを作成するHiRDBファイルシステム領域

データ量が多くて，全件検索又はクラスタキーによる大量キー順検索が主体となる表を格納するユーザ用RDエリアを作成するHiRDBファイルシステム領域（ただし，更新をほとんどしない場合）

通常ファイル（プリフェッチ機能未使用時）

キャラクタ型スペシャルファイル（プリフェッチ機能使用時）

7.2.2　システムファイル用のHiRDBファイルシステム領域の設計

システムファイル用のHiRDBファイルシステム領域の設計方針について説明します。

(1)　信頼性向上のための方針

更新系処理に対する信頼性は，通常ファイルよりキャラクタ型スペシャルファイルの方が高いです。通常ファイルは，システムダウン後にファイルシステム自体が使えなくなることがあります。このため，システムファイル用のHiRDBファイルシステム領域はキャラクタ型スペシャルファイルに作成します。

システムファイル用のHiRDBファイルシステム領域は二つ以上作成してください。一つしか作成しないと，システムファイルがあるハードディスクに障害が発生した場合，HiRDBが稼働できなくなります。

システムファイル用のHiRDBファイルシステム領域は別々のハードディスクに作成してください。そうすれば，どちらかのハードディスクに障害が発生しても，HiRDBを再開始できます。

必要なHiRDBファイルシステム領域の大きさを見積もって，その大きさ以上のHiRDBファイルシステム領域を作成してください。

(2)　性能向上のための方針

システムファイル用のHiRDBファイルシステム領域と，RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域は，別々のハードディスクに作成することをお勧めします。これによって，シンクポイントダンプを取得するときに入出力の分散ができ，シンクポイントダンプの取得処理時間を短縮できます。

7.2.3　作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域の設計

作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域の設計方針について説明します。

(1)　設計方針

作業表用ファイルは通常ファイルに割り当ててもかまいませんが，系切り替え機能を使用する場合は，キャラクタ型スペシャルファイルに割り当てると共用できるため，ディスク量を削減できます。

作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域長は，そのHiRDBファイルシステム領域に作成する作業表用ファイルの総容量より大きくしてください。なお，pdfmkfsコマンドで-aオプションを指定すると，HiRDBファイルシステム領域を自動的に拡張できます。作業表用ファイルの総容量がHiRDBファイルシステム領域長に達した場合，自動でHiRDBファイルシステム領域を拡張できるため，-aオプションを指定することをお勧めします。※

作業表用ファイルの容量については，「作業表用ファイルの容量の見積もり」を参照してください。

注※

HiRDB再開始時に作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域のディスク占有サイズを削減したい場合は，HiRDB再開始前にpdfmkfsコマンドを実行して作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域を再初期化してください。

(2)　最大使用量を調べる方法

作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域の最大使用量を次に示す方法で調べられます。

pdfstatfs　-d　作業表用のHiRDBファイルシステム領域名

-d：

HiRDBファイルシステム領域の最大使用量を表示するオプションです。出力情報のpeak capacityが最大使用量です。なお，上記の最大使用量はpdfstatfsコマンドでクリアできます。

pdfstatfs　-c　作業表用のHiRDBファイルシステム領域名

-c：

HiRDBファイルシステム領域の最大使用量をクリアするオプションです。

7.2.4　ユティリティ用のHiRDBファイルシステム領域の設計

ユティリティ用（バックアップファイル，アンロードデータファイル，アンロードログファイル作成用）のHiRDBファイルシステム領域の設計方針について説明します。ユティリティ用のHiRDBファイルシステム領域には，次に示すファイルを作成します。

バックアップファイル

アンロードデータファイル

アンロードログファイル

差分バックアップ管理ファイル

(1)　設計方針

バックアップファイル作成用にする場合は，キャラクタ型スペシャルファイルにHiRDBファイルシステム領域を作成してください。

バックアップファイル作成用にする場合は，HiRDBファイルシステム領域長をバックアップ対象RDエリアの総容量より大きくしてください。RDエリアの容量については，「RDエリアの容量の見積もり」を参照してください。

系切り替え機能使用時は，アンロードログファイルを共有ディスク（キャラクタ型スペシャルファイル）上に作成してください。

アンロードログファイル作成用にする場合は，pdfmkfsコマンドのオプションに次に示す値を指定してください。

-kオプション：使用目的にはUTL（ユティリティ用のHiRDBファイルシステム領域）を指定します。

-nオプション：HiRDBファイルシステム領域長には次に示す計算式の値を指定します。

（アンロードするシステムログファイルの総レコード数※１×システムログファイルのレコード長）※２×作成するアンロードログファイル数×1.2÷1048576

-lオプション：最大ファイル数には，作成するアンロードログファイル数を指定します。

-eオプション：最大増分回数には，作成するアンロードログファイル数×23を指定します。

注※1

システムログファイルの自動拡張機能を適用している場合，pd_log_auto_expand_sizeオペランドの拡張上限サイズに指定した値で計算してください。

注※2

システムログファイルの概算値です。

(2)　最大使用量を調べる方法

ユティリティ用のHiRDBファイルシステム領域の最大使用量を次に示す方法で調べられます。

pdfstatfs　-d　ユティリティ用のHiRDBファイルシステム領域名

-d：

HiRDBファイルシステム領域の最大使用量を表示するオプションです。出力情報のpeak capacityが最大使用量です。なお，上記の最大使用量はpdfstatfsコマンドでクリアできます。

pdfstatfs　-c　ユティリティ用のHiRDBファイルシステム領域名

-c：

HiRDBファイルシステム領域の最大使用量をクリアするオプションです。

7.2.5　リスト用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域の設計

リスト用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域の設計方針について説明します。

(1)　設計方針

リストは検索の一時的な中間結果を保存するものなので，ほかのRDエリアほど信頼性は要求されません。したがって，リスト用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域は通常ファイルに作成してもかまいません。

系切り替え機能を使用するときは，キャラクタ型スペシャルファイルに作成するとHiRDBファイルシステム領域を共用できるので，ディスク容量を削減できます。

(2)　性能向上のための方針

リスト用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域をRAIDに作成する場合は，キャラクタ型スペシャルファイルに作成した方が処理時間が短縮されます。RAID以外のディスクに作成する場合は，通常ファイルに作成した方が処理時間が短縮されます。

リスト用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域は，次に示すHiRDBファイルシステム領域とは別々のハードディスクに作成することをお勧めします。別々のハードディスクに作成すると，リストを検索するときに入出力を分散できるため，処理時間を短縮できます。

ユーザ用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域

ユーザLOB用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域

作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域

7.2.6　HiRDBファイルシステム領域の最大長

HiRDBファイルシステム領域の最大長を次の表に示します。

表7‒2　HiRDBファイルシステム領域の最大長

HiRDBの種類

条件

HiRDBファイルシステム領域の

最大長（単位：メガバイト）

AIX版

ラージファイル未使用

通常ファイル

2,047

キャラクタ型スペシャルファイル

ラージファイル使用

通常ファイル（JFS)

65,411

通常ファイル（JFS2）

1,048,575

キャラクタ型スペシャルファイル

Linux版

ラージファイル未使用

通常ファイル

2,047

キャラクタ型スペシャルファイル

ラージファイル使用

通常ファイル

1,048,575

キャラクタ型スペシャルファイル

7.3　システムファイルの設計

ここでは，システムファイルの設計方針について説明します。

7.3.1　システムログファイルの設計

システムログファイルの設計方針について説明します。

(1)　設計方針

ユティリティ専用ユニットにシステムログファイルは必要ありません。

すべてのシステムログファイルのレコード長及びレコード数を同じにしてください。

作成できるシステムログファイルは，2〜200グループです（ただし，6グループ以上作成することを推奨します）。

一つのサーバに対して，次の式を満たすようにシステムログファイルを作成します。

100（単位：ギガバイト）×（200−サーバに割り当てるシステムログファイルグループ数）≧サーバに割り当てるシステムログファイルの総容量×3

これは，システムログファイルの容量不足によって異常終了したHiRDBを再開始する場合に必要になります。システムログファイルが容量不足になった状況や運用によっては，サーバに割り当てられている3倍の容量のシステムログファイルを作成し，サーバに追加して対処する必要があるためです。

アンロードする回数を少なくしたい場合は，システムログファイルの1ファイル容量を大きくします。

HiRDB運用ディレクトリがあるディスクに大量に入出力が発生するファイル（システムログのアンロードログファイルなど）を作成しないでください。

全システムログファイルの容量（二重化している場合は片系の容量だけを対象とする）は，次に示す二つの条件を満たす必要があります。

条件1

「システムログファイルの総容量の求め方」で見積もった容量以上の値にしてください。

条件2

長大トランザクションが終了するまでは，長大トランザクション開始以降のシステムログファイルの上書きができません。また，シンクポイントダンプファイルの有効保証世代とカレント世代のシステムログファイルは上書きできません。そのため，これらの分のシステムログファイル容量を確保してください。次の計算式で求めます。

システムログファイルの総容量（バイト）≧3×a×（b＋1）

ａ：

データベースを更新するトランザクションのうち，実行時間が最大のトランザクション実行中に該当するサーバで出力されることのあるシステムログ量

システムログ量の見積もり式については，「システムログファイルの容量の見積もり」を参照してください。

ｂ：pd_spd_assurance_countオペランドの値

シンクポイントダンプファイルの有効保証世代数です。

(a)　システムログファイルの世代数と運用への影響

システムログファイルの総容量が同じ場合，システムログファイルの世代数によって，1世代当たりの容量が変化します。システムログファイルの世代数と運用への影響を次の表に示します。システムログファイルの総容量は同じとします。

表7‒3　システムログファイルの世代数と運用への影響

比較項目

システムログファイルの構成

世代数を少なくした場合

世代数を多くした場合

システムログファイル1世代当たりの容量

大きくなります。

小さくなります。

スワップ間隔

システムログファイル1世代当たりの容量が大きくなるため，スワップ間隔は長くなります。

システムログファイル1世代当たりの容量が小さくなるため，スワップ間隔は短くなります。

アンロード回数

スワップ間隔が長くなるため，アンロード回数は少なくなります。

スワップ間隔が短くなるため，アンロード回数は多くなります。

ディスク障害などでシステムログファイルの数世代が使用できなくなった場合のシステムログ容量への影響

システムログファイル1世代当たりの容量が大きくなるため，ディスク障害時にデータベースの回復に用いるログ量は多くなり，データベース回復に掛かる時間は長くなります。

システムログ容量の減少幅が大きいため，システムログの容量が減少したことによるHiRDBの稼働に及ぼす影響は大きくなります。

システムログファイル1世代当たりの容量が小さくなるため，ディスク障害時にデータベースの回復に用いるログ量は少なくなり，データベース回復に掛かる時間は短くなります。

システムログ容量の減少幅が小さいため，システムログの容量が減少したことによるHiRDBの稼働に及ぼす影響は小さくなります。

通常の運用では，システムログファイルの世代数を少なくした場合の方がスワップ間隔及びアンロード回数の点で利点があります。ただし，障害発生時には，世代数を多くした場合の方が障害の影響が小さくなります。

(2)　信頼性向上のための方針

(a)　システムログファイルの二重化

システムログファイルを二重化すると，HiRDBは両方の系に同じシステムログを取得します。取得したシステムログを読み込むとき，片方のファイルに異常が発生しても，もう一方のファイルからシステムログを読み込めるため，システムの信頼性を向上できます。なお，二重化する場合，ディスクをミラー化して二重化するより，HiRDB管理下で二重化することをお勧めします。システムログファイルを二重化する場合は，それぞれの系のファイルを別々のハードディスクに作成してください。

システムログファイルを二重化する場合は，サーバ定義で次に示すオペランドを指定してください。

pd_log_dual = Y

pdlogadpfオペランドの-bオプション（B系のシステムログファイル名を指定します）

(b)　システムログファイルの片系運転

システムログファイルの片系運転は，システムログファイルを二重化する場合に適用されます。

システムログファイルに障害が発生して，両系とも使用できるシステムログファイルがない場合でも，HiRDBのユニットを異常終了しないで正常な系だけで処理を続行できます。これをシステムログファイルの片系運転といいます。システムログファイルの片系運転をする場合は，サーバ定義でpd_log_singleoperation = Yを指定してください。

システムログファイルの片系運転に対し，両方のシステムログファイルで処理を続行すること（通常の処理形態）をシステムログファイルの両系運転といいます。

(c)　システムログファイルの自動オープン

HiRDBを再開始するときに，上書きできる状態のシステムログファイルがない場合，予約のファイルがあればHiRDBが予約のファイルをオープンして上書きできる状態にし，処理を続行します。これをシステムログファイルの自動オープンといいます。

システムログファイルの自動オープンをする場合は，サーバ定義でpd_log_rerun_reserved_file_open = Yを指定してください。

(3)　可用性向上のための方針

(a)　システムログファイルの空き容量監視機能

システムログファイルのスワップ時に，スワップ先にできる状態のシステムログファイルがないとHiRDBは異常終了します。これを予防するため，HiRDBにはシステムログファイルの空き容量を監視する機能（システムログファイルの空き容量監視機能）があります。この機能は，システムログファイルの空き率が警告値未満になったときに作動します。次に示す二つのレベルのどちらかを選択できます。

レベル1：

システムログファイルの空き率が警告値未満になった場合，警告メッセージKFPS01162-Wを出力します。

レベル2：

システムログファイルの空き率が警告値未満になった場合，新規トランザクションのスケジューリングを抑止して，サーバ内の全トランザクションを強制終了します。このとき，KFPS01160-Eメッセージを出力します。これによって，システムログの出力量を抑えます。

レベル2を選択した場合，システムログファイルの空き容量が不足したときにサーバ内の全トランザクションが強制終了されます。このため，システムログファイルの設計をより正確に行う必要があります。

システムログファイルの空き容量監視機能については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(b)　システムログファイルの自動拡張機能

システムログファイルの容量不足が発生すると，HiRDBシステム（又はユニット）が異常終了します。これを回避するため，自動的にシステムログファイルの容量を拡張する機能（システムログファイルの自動拡張機能）を提供しています。この機能を適用することで，システムログファイルの容量不足によるHiRDBシステム（又はユニット）の異常終了の頻度を低減できます。

システムログファイルの自動拡張機能については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(c)　シンクポイントダンプ有効化のスキップ回数監視機能

UAPが無限ループしてデータベースを更新し続けるとシンクポイントが有効化できないため，上書きできない状態のシステムログファイルが増えてしまいます。上書きできない状態のシステムログファイルが増えて全システムログファイルが上書きできない状態になると，HiRDBが異常終了します。

また，上書きできない状態のシステムログファイルが，全システムログファイルの1/3以上になったときにHiRDBが異常終了又は強制終了すると，HiRDBを再開始するときのロールバック処理でシステムログファイルが不足する場合があります。この場合，システムログファイルを新規追加しないと，HiRDBを再開始できません。そして，この再開始処理に要する時間も長くなります。

このようなことを防ぐために，HiRDBではシンクポイントダンプ有効化のスキップ回数監視機能を設けています。

シンクポイントダンプ有効化のスキップ回数監視機能については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(4)　システムログの並列出力機能（AIX版及びLinux版限定）

システムログファイルを二重化している場合に，システムログの並列出力機能を使用すると，両系へのログの出力処理を並列して実行できるため，ログ出力に掛かる時間を短縮できます。システムログの並列出力機能を使用するには，aioライブラリ（AIXの場合はAsynchronous I/O Subsystem，Linuxの場合はlibaio）が必要になります。Asynchronous I/O Subsystem又はlibaioについては，OSのマニュアルを参照してください。

(a)　お勧めの使い方

ログ出力に掛かる時間をより短縮するため，A系とB系をそれぞれ別デバイスに配置することをお勧めします。

(b)　環境設定（システム定義の設定）

サーバ定義でpd_log_dual_write_method=parallelを指定してください。ただし，次の場合は指定値に関係なく，システムログの並列出力機能は適用されません。

システムログファイルが二重化されていない（pd_log_dualオペランドにYが指定されていない）

システムログファイルがキャラクタ型スペシャルファイルに配置されていない

(c)　環境設定（aioライブラリの設定）

サーバマシンにaioライブラリを導入し，必要な設定を行ってください。aioライブラリの導入と設定方法については，OSのマニュアルを参照してください。

(b)で説明した環境設定を行っている状態で，aioライブラリの導入と設定が正しく行われていない場合，HiRDBを開始できません。

(d)　注意事項

システムログの並列出力機能は，通常ファイルに配置されたシステムログファイルには適用されません。そのため，システムログファイルを追加する場合，キャラクタ型スペシャルファイルに配置してください。

システムログの並列出力機能が適用されるのは，両系の現用ファイルがキャラクタ型スペシャルファイルに配置されており，かつ両系の現用ファイルにシステムログが出力できる状態の場合（クローズ状態，予約状態，又は障害発生時ではない）だけです。現用ファイルが次の条件に該当する場合，システム定義に関係なく，システムログの並列出力を行いません。

A系又はB系のどちらかの現用ファイルが通常ファイルに配置されている

A系又はB系のどちらかの現用ファイルにログが出力できない状態である

系切り替え機能使用時など，システムログの並列出力機能を適用するサーバが複数のサーバマシンで稼働する場合，aioライブラリを有効化していないサーバマシンがあると，待機系ユニットの開始，又は系切り替えに失敗します。全サーバマシンでaioライブラリを有効化してください。

(5)　システムログファイルのレコード長（既にHiRDBを稼働している場合）

レコード長が1024以外の場合，システムログの格納効率を良くするために1024に変更することをお勧めします。

システムログファイルのレコード長の変更方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(6)　システムログファイルの定義

作成したシステムログファイルをどのファイルグループに対応させるかをサーバ定義のpdlogadfg及びpdlogadpfオペランドで定義します。

7.3.2　シンクポイントダンプファイルの設計

シンクポイントダンプファイルの設計方針について説明します。

(1)　設計方針

ユティリティ専用ユニットにシンクポイントダンプファイルは必要ありません。

作成できるシンクポイントダンプファイルは，2〜60グループです。pdlogadfg -d spdオペランドにONLを指定した場合は，2〜30グループです。

HiRDBはpdlogadfg -d spdオペランドの指定順にシンクポイントダンプファイルを使用します。

4個以上のシンクポイントダンプファイルを作成することをお勧めします。

シンクポイントダンプファイルの容量が不足すると，HiRDBを開始できません。このため，シンクポイントダンプファイルのレコード数は，システム共通定義の最大同時接続数（pd_max_usersオペランド）の指定値より大きな値にしてください。詳細なシンクポイントダンプファイルの容量計算式については，「シンクポイントダンプファイルの容量の見積もり」を参照してください。

(2)　信頼性向上のための方針

(a)　ファイル構成例

ハードディスク障害に備えて，シンクポイントダンプファイルをそれぞれ別々のハードディスクに作成してください。そのような構成を取れない場合は，隣り合わせの世代を別々のハードディスクに作成する構成にしてください。例を次の図に示します。

図7‒3　隣り合わせの世代を別々のハードディスクに作成する構成例

(b)　シンクポイントダンプファイルの二重化

シンクポイントダンプファイルを二重化すると，HiRDBはA系及びB系の両方に同じシンクポイントダンプを取得します。取得したシンクポイントダンプを読み込むとき，片方のファイルに異常が発生しても，もう一方のファイルからシンクポイントダンプを読み込めるため，システムの信頼性を向上できます。また，二重化している場合，有効保証世代数を1世代にすると，信頼性を損ねることなく上書きできない状態のシンクポイントダンプファイル数を削減できます。

シンクポイントダンプファイルを二重化する場合は，サーバ定義で次に示すオペランドを指定してください。

pd_spd_dual = Y

pdlogadpfオペランドの-bオプション（B系のシステムログファイル名を指定します）

(c)　シンクポイントダンプファイルの片系運転

シンクポイントダンプファイルの片系運転は，シンクポイントダンプファイルを二重化する場合に適用されます。シンクポイントダンプファイルは，片方のファイルに異常が発生しても，正常な系だけで処理を続行します。これをシンクポイントダンプファイルの片系運転といいます。

(d)　シンクポイントダンプファイルの有効保証世代数

一つのシンクポイントダンプファイルには，HiRDBが1回に取得するシンクポイントダンプが格納されます。HiRDBは，シンクポイントダンプファイルを世代という概念で管理しています。HiRDB管理者は，何世代前までのシンクポイントダンプファイルに対応するシステムログファイルを上書きできない状態にするかを指定できます。これをシンクポイントダンプファイルの有効保証世代数といいます。シンクポイントダンプファイルの有効保証世代数を次の図に示します。

図7‒4　シンクポイントダンプファイルの有効保証世代数

〔説明〕

有効保証世代を2とすると，2世代前までのシンクポイントダンプファイル及びそのシンクポイントダンプファイルに対応するシステムログファイルが，上書きできない状態になります。3世代前より前の世代のシンクポイントダンプファイル及びそのシンクポイントダンプファイルに対応するシステムログファイルは，上書きできる状態になります。

シンクポイントダンプファイルの運用に必要なファイル数は，有効保証世代数＋1となります。シンクポイントダンプファイルの有効保証世代数は，サーバ定義のpd_spd_assurance_countオペランドで指定してください。

なお，シンクポイントダンプファイルを二重化している場合，必要な有効保証世代数は1世代をお勧めします。二重化していない場合，2世代をお勧めします。

(e)　シンクポイントダンプファイルの縮退運転

シンクポイントダンプファイルに障害が発生して，運用に必要なファイル数（有効保証世代数＋1）を下回った場合でも，最低二つのファイルで処理を続行できます。これをシンクポイントダンプファイルの縮退運転といいます。

シンクポイントダンプファイルの縮退運転をする場合は，サーバ定義のpd_spd_reduced_modeオペランドを指定してください。

(f)　シンクポイントダンプファイルの自動オープン

シンクポイントダンプファイルに障害が発生して，運用に必要なファイル数（有効保証世代数＋1）を下回った場合，予約のファイルがあればHiRDBが予約のファイルをオープンして上書きできる状態にし，処理を続行します。これをシンクポイントダンプファイルの自動オープンといいます。

シンクポイントダンプの自動オープンをする場合は，サーバ定義でpd_spd_reserved_file_auto_open = Yを指定してください。

(3)　シンクポイントダンプファイルの定義

作成したシンクポイントダンプファイルをどのファイルグループに対応させるかをpdlogadfg及びpdlogadpfオペランドで定義します。

なお，pdlogadfgオペランドだけを指定しておくと，HiRDB稼働中にシンクポイントダンプファイルを追加できます。

7.3.3　ステータスファイルの設計

ステータスファイルの設計方針について説明します。

(1)　設計方針

両系のファイルに障害が起きないように，A系とB系のファイルは別々のディスクに作成します。

ステータスファイルの容量不足によるHiRDBの異常終了を防ぐため，見積もったファイル容量よりも大きい容量の予備ファイルを幾つか作成してください。ステータスファイルは，容量が満杯になると予備ファイルとスワップしますが，満杯になったステータスファイルと予備ファイルの容量が同じ場合，スワップ先のファイルでも容量不足になり，HiRDBは異常終了します。そのため，例えばステータスファイルを6組作成する場合，そのうちの2組以上のファイル容量をほかのファイル容量より大きくすることをお勧めします。

ユティリティ専用ユニットにサーバ用ステータスファイルは必要ありません。ユニット用ステータスファイルだけを作成してください。

A系とB系のファイルのレコード長及びレコード数を同じにしてください。

作成できるユニット用ステータスファイルは1〜7組です。

作成できるサーバ用ステータスファイルは1〜7組です。

(2)　信頼性向上のための方針

ステータスファイルは3組（二重化×3=6ファイル）以上用意し，ディスク障害によってすべてのステータスファイルが障害とならないように配置します。

容量不足によるHiRDBの異常終了を防ぐため，ステータスファイルの容量は見積もった容量の1.2倍以上の容量を準備することをお勧めします。

ステータスファイルには，HiRDBの再開始処理でシステムの状態を回復するために必要な情報を格納しています。予備ファイルがない状態で現用ファイルに障害が発生すると，システムの状態が回復できません。したがって，常に予備ファイルがあるように運用し，現用ファイルの障害に備えてください。

(a)　お勧めする構成

ディスク障害発生時から回復時までの安全性を考えると，ステータスファイルは四つのディスクに6組（二重化×6=12ファイル）用意し，次の図のように配置することをお勧めします。また，片系運転中に正常な系に障害が発生すると，HiRDBを再開始できなくなるため，ステータスファイルの片系運転は適用しない（pd_syssts_singleoperation及びpd_sts_singleoperationにstopを指定）ことをお勧めします。

四つのディスクにステータスファイルを6組配置する例を次の図に示します。

図7‒5　四つのディスクに6組のステータスファイルを配置する例

〔説明〕

このように配置すると，あるディスクで障害が発生した後に，更に別のディスクで障害が発生しても，残りの二つのディスクに両系とも正常なファイルが残るため，障害が発生していないディスクのステータスファイルを現用としてHiRDBを稼働し続けることができます。例えば，ディスクAに障害が発生し，その後ディスクBにも障害が発生した場合でも，ディスクC及びDにある両系のステータスファイル（sts-3aとsts-3b）を現用ファイルとして稼働し続けます。この状態で，更に現用ファイルの片系に障害が発生した場合，HiRDBは異常終了しますが，現用ファイルの片系ファイルが正常のため，障害が発生したディスクのどれか一つを回復するとHiRDBを再開始できます。

(3)　ステータスファイルの定義

pdstsinitコマンドで作成したステータスファイルをどの論理ファイルに対応させるかをpd_syssts_file_name_1〜7及びpd_sts_file_name_1〜7オペランドで定義します。

ユニット用ステータスファイルは，pd_syssts_file_name_1〜7オペランドで定義します。サーバ用ステータスファイルは，pd_sts_file_name_1〜7オペランドで定義します。

なお，pd_syssts_file_name_2〜7オペランド又はpd_sts_file_name_2〜7オペランドに，実体のないステータスファイルを定義しておくと，HiRDB稼働中にステータスファイルを追加できます。ただし，この場合，次に示すオペランドを指定しておく必要があります。

ユニット用ステータスファイルの場合

pd_syssts_initial_error

pd_syssts_last_active_file

サーバ用ステータスファイルの場合

pd_sts_initial_error

pd_sts_last_active_file

(4)　ステータスファイルの片系運転

予備ファイルがない状況で現用ファイルの片系に障害が発生した場合，正常な系（片方の系）だけで処理を続行することをステータスファイルの片系運転といいます。ステータスファイルが片系運転になると，KFPS01044-Iメッセージが出力されます。

片系運転中に現用ファイルに障害が発生すると，HiRDBを再開始できなくなるため，ステータスファイルの片系運転の適用は推奨しません。ステータスファイルの組数を増やし，予備ファイルがない状況が発生しないような運用をしてください。

なお，ステータスファイルの片系運転に対し，両方の系のステータスファイルで処理を続行すること（通常の処理形態）をステータスファイルの両系運転といいます。

(a)　ステータスファイルの片系運転適用のメリット及びデメリット

メリット

予備ファイルがない状況で現用ファイルの片系に障害が発生しても，処理を続行できます。このため，ステータスファイルの障害によってHiRDBが停止する可能性が低くなります。

デメリット

片系運転中に正常な系に障害が発生したり，又はステータスファイルの更新中にHiRDBが異常終了したりすると，現用ファイルの内容が失われるため，HiRDBを再開始できなくなります。

(b)　指定方法

ユニット用ステータスファイルの片系運転をする場合は，ユニット制御情報定義でpd_syssts_singleoperation = continueを指定してください。サーバ用ステータスファイルの片系運転をする場合は，サーバ定義でpd_sts_singleoperation = continueを指定してください。なお，pd_syssts_singleoperationとpd_sts_singleoperationの指定値を同じにしてください。

ほかのオペランドとの関連

pd_syssts_singleoperation及びpd_syssts_initial_errorオペランド，又はpd_sts_singleoperation及びpd_sts_initial_errorオペランドの指定値の組み合わせによって，HiRDBの起動時にステータスファイルの障害を検知した場合のHiRDBの動作が決定します。したがって，これら二つのオペランドの指定値は一緒に考えるようにしてください。HiRDBの起動時にステータスファイルの障害を検知した場合のHiRDBの動作については，マニュアル「HiRDB システム定義」の，pd_syssts_initial_error又はpd_sts_initial_errorオペランドの説明を参照してください。

(c)　適用の目安

ステータスファイルの片系運転の適用の目安を次に示します。

HiRDBが再開始できない状態を避けることを重視した運用の場合は，適用しないでください。

HiRDBがオンラインダウンとなる状態を避けることを重視した運用の場合は，適用してください。

系切り替え構成を適用している場合など，HiRDBの再開始を自動で行う運用の場合は，適用しないでください。

(d)　片系運転適用時の注意

片系運転適用の有無によるHiRDBの動作及びHiRDB管理者の処置について次の表に示します。ステータスファイルに障害が発生したときの対処方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

表7‒4　片系運転適用の有無によるHiRDBの動作及びHiRDB管理者の処置

条件

ステータスファイルの片系運転

（pd_syssts_singleoperation又はpd_sts_singleoperationオペランドの指定値）

適用する（continue指定）

適用しない（省略又はstop指定）

予備ファイルがある

現用ファイルに障害が発生

HiRDBの動作

ステータスファイルをスワップします。

HiRDB管理者の処置

障害が発生したステータスファイルの障害対策をしてください。

現用ファイルの両系に，同時に障害が発生

HiRDBの動作

異常終了します。HiRDBは再開始できません。

HiRDB管理者の処置

マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「ステータスファイルに障害が発生したときの対処方法」を参照してください。

予備ファイルがない

現用ファイルの片系に障害が発生

HiRDBの動作

片系運転を適用し，処理を続行します。

HiRDB管理者の処置

早急に予備のファイルを作成して，両系運転の状態に戻してください。

HiRDBの動作

異常終了します。

HiRDB管理者の処置

予備ファイルを作成し，HiRDBを再開始してください。

現用ファイルの両系に，同時に障害が発生

HiRDBの動作

異常終了します。HiRDBは再開始できません。

HiRDB管理者の処置

マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「ステータスファイルに障害が発生したときの対処方法」を参照してください。

片系運転中に，正常な系に障害が発生

HiRDBの動作

異常終了します。HiRDBは再開始できません。

HiRDB管理者の処置

マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「ステータスファイルに障害が発生したときの対処方法」を参照してください。

−

（凡例）−：該当しません。

(5)　ステータスファイルの障害に関する注意事項（重要）

現用ファイルの両系に同時に障害が発生した場合，HiRDBが異常終了し，再開始できなくなります。対策として，物理ディスクの多重化（ミラーリング）が考えられます。

HiRDBの開始前に，現用ファイル（終了時の現用ファイル）を削除，又はpdstsinitコマンドでステータスファイルを初期化した場合，HiRDBは再開始できなくなります。

7.4　RDエリアの配置

ここでは，次に示すRDエリアを配置するときの考慮点について説明します。

システム用RDエリア

データディクショナリLOB用RDエリア

ユーザ用RDエリア

ユーザLOB用RDエリア

リスト用RDエリア

7.4.1　システム用RDエリアの配置

システム用RDエリアは，ユーザ用RDエリアの配置を考慮して配置します。システム用RDエリアを配置するときの考慮点を次に示します。

ユーザ用RDエリアを配置するディスクとは異なるディスクに配置するようにします。

システム用RDエリアのうち，特にデータディクショナリ用RDエリアとデータディレクトリ用RDエリアは，SQL文の解析などのためにHiRDBにアクセスされることが多くなります。このため，ユーザ用RDエリアを配置するディスクと同じディスクに配置すると，SQL文の解析などのためのアクセスと，表に対するアクセスがディスク上で競合するため，どちらか一方が他方のアクセスが終了するまで待たされることになります。

ディスクアクセスの競合を発生させないためのシステム用RDエリアの配置例を次の図に示します。

図7‒6　システム用RDエリアの配置例（HiRDB/シングルサーバの場合）

7.4.2　データディクショナリLOB用RDエリアの配置

ディスクに対するアクセスの競合をなくすため，ほかのRDエリアを配置するディスクとは異なるディスクに配置するようにします。データディクショナリLOB用RDエリアの配置例を次の図に示します。

図7‒7　データディクショナリLOB用RDエリアの配置例（HiRDB/シングルサーバの場合）

データディクショナリ用RDエリアとの関連

ストアドプロシジャ又はストアドファンクションを管理するディクショナリ表をほかのディクショナリ表とは別のデータディクショナリ用RDエリアに格納できます。

7.4.3　ユーザ用RDエリアの配置

(1)　システムログファイルとの関連

システムログファイルを配置したディスクとは異なるディスクに，ユーザ用RDエリアを配置するようにします。このようにすることで，シンクポイント時のシステムログファイルとユーザ用RDエリアを構成するHiRDBファイルへの入出力処理を複数のディスクに分散できるため，シンクポイントでの処理時間を削減できます。

(2)　システム用RDエリアとの関連

システム用RDエリアを配置したディスクとは異なるディスクにユーザ用RDエリアを配置するようにします。

(3)　表を横分割した場合

表を横分割した場合，横分割表を格納するRDエリアを異なるディスクに配置します。ユーザ用RDエリアの配置例を次の図に示します。

図7‒8　ユーザ用RDエリアの配置例（HiRDB/シングルサーバの場合）

7.4.4　ユーザLOB用RDエリアの配置

ディスクに対するアクセスの競合をなくすため，ユーザLOB用RDエリア以外のRDエリアを配置したディスクとは異なるディスクにユーザLOB用RDエリアを配置するようにします。

また，表を横分割した場合，横分割表を格納するRDエリアを異なるディスクに配置します。ユーザLOB用RDエリアの配置例を次の図に示します。

図7‒9　ユーザLOB用RDエリアの配置例（HiRDB/シングルサーバの場合）

7.4.5　リスト用RDエリアの配置

ディスクに対するアクセスの競合をなくすため，リスト用RDエリア以外のRDエリアを配置したディスクとは異なるディスクにリスト用RDエリアを配置するようにします。

なお，リスト用RDエリアを一つ以上作成すれば，すべてのユーザ用RDエリアに格納されている表に対するリストを作成できます。

リスト用RDエリアの配置例を次の図に示します。

図7‒10　リスト用RDエリアの配置例（HiRDB/シングルサーバの場合）

8　HiRDB/パラレルサーバの設計

この章では，HiRDB/パラレルサーバのシステム構成，HiRDBファイルシステム領域の設計方法，システムファイルの設計方法及びRDエリアの配置方法の考慮点について説明します。

8.1　HiRDB/パラレルサーバのシステム設計

ここでは，HiRDB/パラレルサーバのシステム設計とシステム構成について説明します。

8.1.1　システム設計

(1)　サーバ構成

フロントエンドサーバ，ディクショナリサーバ及びバックエンドサーバをそれぞれ一つのサーバマシンに配置するのが，HiRDB/パラレルサーバの基本的なサーバ構成です。ただし，各サーバマシンのCPUの処理負荷が高くない場合，一つのサーバマシンに複数のサーバを配置してもかまいません。一つのサーバマシンに複数のサーバを配置すると，必要とする共用メモリが増加します。共用メモリが不足すると，ユニットが開始できなくなるため，メモリ所要量を十分見積もってください。

設置できるサーバ数の範囲を次の表に示します。

表8‒1　設置できるサーバ数の範囲

項目

設置できるサーバ数の範囲

システムマネジャ数

1

フロントエンドサーバ数

1〜1,024

ディクショナリサーバ数

1

バックエンドサーバ数

1〜16,382

1ユニットに作成できるサーバ数

1〜34

(2)　システムマネジャの設置

次に示す理由のため，システムマネジャを定義するサーバマシンはHiRDB管理者が運用しやすい場所に設置することをお勧めします。

HiRDB管理者はコマンドでHiRDBを操作しますが，大部分のコマンドはシステムマネジャを定義するサーバマシンから入力する必要がある

HiRDBシステム定義ファイルを共用化するときは，システムマネジャを定義するサーバマシンに共用化するファイルを設置するため

HiRDBシステム定義ファイルの共用化については，「HiRDBシステム定義ファイルの共用化（HiRDB/パラレルサーバの場合）」を参照してください。

(3)　フロータブルサーバの設置

HiRDBは結合処理のような複雑な検索処理をする場合，データベースを持たないバックエンドサーバを優先的に使用して，処理性能を向上します。サーバマシンに余裕があり，複雑な検索処理をする場合にフロータブルサーバの設置を検討してください。フロータブルサーバを設置する場合，作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域を作成してください。作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域の名称は，バックエンドサーバ定義のpdworkオペランドで指定します。

(4)　フロントエンドサーバの複数化

SQL処理のCPU負荷が高く，一つのフロントエンドサーバで処理しきれない場合，フロントエンドサーバを複数設定します。これをマルチフロントエンドサーバといいます。マルチフロントエンドサーバについては，「マルチフロントエンドサーバの設定」を参照してください。

(5)　HiRDB/パラレルサーバが使用するメモリ

HiRDB/パラレルサーバが使用するメモリについて説明します。

HiRDB/パラレルサーバは次に示すメモリを使用します。

共用メモリ

プロセス固有メモリ

(a)　メモリ所要量

HiRDB/パラレルサーバが必要とするメモリ所要量をサーバマシンごとに見積もってください。HiRDB/パラレルサーバのメモリ所要量については，「HiRDB/パラレルサーバのメモリ所要量の見積もり」を参照してください。

(b)　共用メモリのページ固定

HiRDBでは，次に示す共用メモリを実メモリ上に固定できます。

ユニットコントローラ用共用メモリ

グローバルバッファ用共用メモリ

動的変更したグローバルバッファが使用する共用メモリ

インメモリデータバッファ用共用メモリ

共用メモリを実メモリ上に固定すると，ページの入出力が少なくなるため，性能が安定します。

前提条件

共用メモリのページ固定をするための，OSごとの前提条件を次に示します。

OS

前提条件

AIX

64ビットモードであること。

Linux

なし。

動作環境の設定

AIXの場合，オペレーティングシステムパラメタの設定が必要となります。オペレーティングシステムパラメタの設定については，「AIX固有のパラメタ指定」を参照してください。

ページ固定の方法

共用メモリのページ固定の方法について，共用メモリの種別ごとに説明します。

ユニットコントローラ用共用メモリ

システム共通定義，又はユニット制御情報定義のpd_shmpool_attributeオペランドにfixedを指定します。

グローバルバッファ用共用メモリ

システム共通定義，又はユニット制御情報定義のpd_dbbuff_attributeオペランドにfixedを指定します。

動的変更したグローバルバッファが使用する共用メモリ

システム共通定義，又はユニット制御情報定義のpd_dbbuff_attributeオペランドにfixedを指定します。これによって，pdbufmodコマンドを実行して動的変更したグローバルバッファが使用する共用メモリも実メモリ上に固定されます。

インメモリデータバッファ用共用メモリ

pdmemdbコマンドの-pオプションにfixedを指定します。

注意事項

実メモリ上に連続した領域が確保できなかった場合，共用メモリのページ固定ができません。ページ固定に失敗した場合のHiRDBの動作を次に示します。

OS

ページ固定に失敗した場合のHiRDBの動作

ユニットコントローラ用

グローバルバッファ用

動的変更したグローバルバッファ用

インメモリデータバッファ用

AIX

○※

○※

○※

○※

Linux

○

×

×

×

（凡例）

○：ページ固定をしないで共用メモリを確保し，処理を続行します。

×：HiRDB，又はコマンドが異常終了します。

注※

AIXの場合，ページ固定に失敗したときでもシステムコールは正常終了します。そのため，HiRDBからはページ固定に失敗したことが分かりません。ページ固定ができているかどうかは，次の手順で確認してください。

1.　HiRDB稼働中にpdls -d memコマンドを実行し，次の共用メモリセグメントの識別子を確認します。

・ユニットコントローラ用共用メモリの場合は，SHM-OWNERにMANAGERと表示されている共用メモリセグメント

・上記以外の共用メモリの場合は，SHM-OWNERにユニット名を（）で囲んだ文字列，又はHiRDBサーバ名が表示されている共用メモリセグメント

2.　OSのipcs -sコマンドを実行して，1.で確認した共用メモリセグメントの識別子を持つ共用メモリのSID値を確認します。

3.　2.で確認したSID値に対してOSのsvmonコマンドを実行して，該当する共用メモリの実メモリページ数と固定されているページ数が一致するかどうかを確認します。

(c)　Hugepage機能を用いた共用メモリの固定（Linux限定）

Linux版のHiRDBでは，LinuxのHugepage機能を用いて，次に示す共用メモリを実メモリ上に固定できます。

ユニットコントローラ用共用メモリ

グローバルバッファ用共用メモリ

動的変更したグローバルバッファが使用する共用メモリ

インメモリデータバッファ用共用メモリ

LinuxのHugepage機能を用いて共用メモリを固定すると，共用メモリのページサイズが通常のページサイズ（4KB）からhugepagesのページサイズ（2MB）に拡大されます。ページサイズが拡大すると，仮想アドレスを実アドレスに変換するための管理領域（PTE：Page Table Entry）を通常よりも小さくできるため，メモリ不足を防止できます。また，仮想アドレスと物理アドレスの変換回数が少なくなり，ページフォルトの発生を抑えることができます。これによって，トランザクション性能が向上することがあります。

前提条件

LinuxのHugepage機能を有効にする必要があります。Hugepage機能については，OSのマニュアルを参照してください。

動作環境の設定

OSのオペレーティングシステムパラメタで，Hugepage機能を有効にする設定をしてください。OSのオペレーティングシステムパラメタの設定をしないと，共用メモリの確保と固定化に失敗し，HiRDBは起動しません。OSのオペレーティングシステムパラメタに指定する値の詳細については，「LinuxのHugepage機能の指定」を参照してください。

ページ固定の方法

共用メモリのページ固定の方法について，共用メモリの種別ごとに説明します。

ユニットコントローラ用共用メモリ

システム共通定義，又はユニット制御情報定義のpd_shmpool_attributeオペランドにhugepageを指定します。

グローバルバッファ用共用メモリ

システム共通定義，又はユニット制御情報定義のpd_dbbuff_attributeオペランドにhugepageを指定します。

動的変更したグローバルバッファが使用する共用メモリ

システム共通定義，又はユニット制御情報定義のpd_dbbuff_attributeオペランドにhugepageを指定します。これによって，pdbufmodコマンドを実行して動的変更したグローバルバッファが使用する共用メモリも実メモリ上に固定されます。

インメモリデータバッファ用共用メモリ

pdmemdbコマンドの-pオプションにhugepageを指定します。

注意事項

サーバマシン上に十分なhugepagesが確保されていないと，共用メモリの確保に失敗します。各共用メモリの確保に失敗した場合，次に示すメッセージを出力してHiRDBの開始処理を中止するか，又はコマンドが異常終了します。

ユニットコントローラ用共用メモリの確保に失敗した場合

KFPO00113-Eメッセージ

グローバルバッファ用共用メモリの確保に失敗した場合

KFPH23015-E及びKFPH23005-Eメッセージ

動的変更したグローバルバッファ用共用メモリの確保に失敗した場合

KFPH27031-Eメッセージ

インメモリデータバッファ用共用メモリの確保に失敗した場合

KFPH23208-Eメッセージ

上記の理由でHiRDBの開始処理が中止した場合は，マニュアル「HiRDB メッセージ」を参照して，エラーとなった原因を調査し，対策してください。

8.1.2　HiRDB/パラレルサーバのシステム構成

HiRDB/パラレルサーバのシステム構成例を次の図に示します。

HiRDB/パラレルサーバのシステム構成は，HiRDBシステム定義で定義します。HiRDBシステム定義の定義例については，マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

図8‒1　HiRDB/パラレルサーバのシステム構成例

8.1.3　マルチフロントエンドサーバの設定

HiRDB/パラレルサーバでは複数のSQLを複数のバックエンドサーバを使用して並列に処理しています。フロントエンドサーバは，SQLの解析処理，SQLの最適化処理，各バックエンドサーバへ処理の指示や検索結果の編集処理などをしています。したがって，高トラフィックなシステムではフロントエンドサーバの負荷が高くなり，そのため処理性能が向上しなくなります。こういう場合は，フロントエンドサーバを複数設定して，フロントエンドサーバの負荷を分散させてください。これをマルチフロントエンドサーバといいます。

メリット

フロントエンドサーバが稼働するサーバマシンの処理能力ネックを解消し，スケーラブル性をより向上します。

適用基準

SQL処理のCPU負荷が高く，一つのサーバマシンだけで処理しきれない場合に適用します。

規則

フロントエンドサーバは最大1024個設定できます。

サーバマシンとの関係

一つのユニットに複数のフロントエンドサーバを設定できません。また，特定のユニットにフロントエンドサーバを設定しないこともできます。マルチフロントエンドサーバの構成例を次の図に示します。

図8‒2　マルチフロントエンドサーバの構成例

(1)　接続するフロントエンドサーバの選択

複数あるフロントエンドサーバのうち，UAPがどのフロントエンドサーバに接続するかは，次に示すどちらかが決定します。

クライアントユーザ

接続するフロントエンドサーバをクライアント環境定義のPDFESHOSTオペランドなどで指定します。

HiRDB

接続するフロントエンドサーバをHiRDBが自動的に決定します。

接続するフロントエンドサーバをクライアント環境定義で指定しない場合，HiRDBが任意のフロントエンドサーバにUAPを接続させます。

(2)　環境設定

マルチフロントエンドサーバを実行するために，特に指定は必要ありません。

ただし，次に示すオペランドの指定値に注意してください。このオペランドの指定値の目安については，マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

pd_max_dic_process

pd_max_bes_process

(3)　HiRDB管理者の運用

HiRDBシステム定義のオペランドの指定やシステムファイルの作成個数などの環境設定方法は変わりますが，運用方法は変わりません。

(4)　マルチフロントエンドサーバ構成での，挿入又は更新時刻による並べ替え

マルチフロントエンドサーバ構成で，表定義時にCURRENT_TIMESTAMPを既定値とするDEFAULT句を指定した時刻印型の列を含む表を，行の挿入又は更新時刻で並べ替える場合，注意が必要です。

マルチフロントエンドサーバの場合，UAPと接続したフロントエンドサーバが現在の時刻印を取得し，その値を時刻印列の既定値として設定します。ただし，フロントエンドサーバがあるユニット間でシステムの時刻が異なることがあるため，時刻印列の値で並べ替えた順番と，実際に行を挿入又は更新した時刻で並べ替えた順番が一致しない場合があります。

順番を一致させるには，表定義時にCURRENT_TIMESTAMP USING BESを既定値とするDEFAULT句を時刻印列に指定します。USING BESを指定すると，その列に既定値を挿入又は既定値で更新時，挿入又は更新する行を格納するRDエリアを管理するバックエンドサーバで現在の時刻印を取得し，その値を挿入，又はその値で更新します。そのため，時刻印型の列で並べ替えた順番と，実際に行を挿入又は更新した時刻で並べ替えた順番は，行を格納するRDエリアを管理するバックエンドサーバがあるユニット単位で一致させることができます。

USING BESの指定有無と現在の時刻印を取得するサーバを次の表に示します。

表8‒2　USING BESの指定有無と現在の時刻印を取得するサーバ

USING BESの指定有無

現在の時刻印を取得するサーバ

なし

UAPと接続したフロントエンドサーバ

あり

挿入，又は更新する行を格納するRDエリアを管理するバックエンドサーバ

注意事項

表を分割していて，表格納用RDエリアを管理するバックエンドサーバが複数のユニットにわたっている場合，時刻印型の列の値で並べ替えた順番と，実際に行を挿入又は更新した時刻で並べ替えた順番とが一致しないことがあります。

共用表の場合，排他モードで表に排他を掛けた後でないと，時刻印型の列に既定値を挿入したり，既定値で更新したりできません。

データベース作成ユティリティ（pdload）を使用して表にデータを格納する場合，起動したユニットでユティリティを起動した時刻印が設定されます。

(5)　クライアントユーザの運用

接続するフロントエンドサーバをクライアントユーザが決める場合は，接続するフロントエンドサーバをクライアント環境定義で指定します。高速接続機能を使用する場合とFESホストダイレクト接続機能を使用する場合とで指定するクライアント環境定義が異なります。指定する必要があるクライアント環境定義を次の表に示します。クライアント環境定義については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

表8‒3　マルチフロントエンドサーバ時に指定するクライアント環境定義

クライアント環境定義

のオペランド

接続する

フロントエンドサーバ

を指定しない場合

接続するフロントエンドサーバ

を指定する場合

FESホスト

ダイレクト接続

高速接続

PDHOST

○

○

○

PDFESHOST

−

○

○

PDNAMEPORT

○

○

○

PDSERVICEPORT

−

−

○

PDSERVICEGRP

−

○

○

PDSRVTYPE

−

−

△

（凡例）

○：必ず指定します。

△：HiRDBサーバがLinux版又はWindows版の場合，指定が必要です。

−：指定する必要はありません。

(a)　どのフロントエンドサーバを指定するかの目安

アクセスするRDエリアを管理するバックエンドサーバがあるサーバマシンのフロントエンドサーバを指定することをお勧めします。

用途に応じて接続するフロントエンドサーバを使い分けることをお勧めします。例えば，一般の情報検索処理用，バッチUAP処理用，OLTP下のUAP処理用などにフロントエンドサーバを使い分けることをお勧めします。

(b)　HiRDBサーバへの接続時間

HiRDBサーバへの接続時間は，次に示す順番どおりに短縮されます（1が最も短縮されます）。

高速接続機能

FESホストダイレクト接続機能

接続するフロントエンドサーバを指定しない場合

8.1.4　回復不要FES

フロントエンドサーバがあるユニットで障害が発生して異常終了すると，そのフロントエンドサーバから実行していたトランザクションは未決着状態になることがあります。未決着状態のトランザクションは，データベースの排他を確保しているため，一部のデータベースに対する参照又は更新が制限されます。通常，未決着状態のトランザクションの決着処理をするためには，フロントエンドサーバの障害を取り除いて再開始する必要がありますが，異常終了したフロントエンドサーバが回復不要FESであれば，HiRDBが自動的に未決着状態になっていたトランザクションを決着します。これによって，ほかのフロントエンドサーバやバックエンドサーバを使用して，データベースの更新を再開できます。回復不要FESがあるユニットを回復不要FESユニットといいます。回復不要FESを使用する場合としない場合の運用を次の図に示します。

図8‒3　回復不要FESを使用する場合としない場合の運用

なお，回復不要FESを使用するためには，HiRDB Non Recover FESが必要です。

メリット

障害が発生したフロントエンドサーバを再開始しないで，残りのフロントエンドサーバでオンライン運用を続行できます。

適用基準

24時間連続稼働が必要なシステムの場合に適用をお勧めします。

ほかのフロントエンドサーバとの関係

回復不要FESは，単独で構成されるユニットに配置してください。

回復不要FESでは，X/Open XAインタフェースを使用して接続するUAPは実行できません。クライアント環境定義のPDFESHOST及びPDSERVICEGRPを指定して，回復不要FES以外のフロントエンドサーバに接続してください。

回復不要FES，及び回復不要FESユニットが停止していても，pdrplstartコマンド，及びpdrplstopコマンドは実行できます。

回復不要FESを使用したシステムの構成例を次の図に示します。

図8‒4　回復不要FESを使用したシステムの構成例

回復不要FESでは，反映側Datareplicatorの同期点処理方式に二相コミット方式を利用（反映システム定義commitment_methodオペランドにfxa_sqleを指定）した反映処理を実行できません。反映側Datareplicatorの同期点処理方式に二相コミット方式を利用する場合，反映側HiRDBに回復不要FES以外のフロントエンドサーバを一つ以上配置し，反映側Datareplicatorにクライアント環境変数PDFESHOST及びPDSERVICEGRPを設定して，回復不要FES以外のフロントエンドサーバに接続してください。

ほかの機能との関連

回復不要FESユニットでは，系切り替え機能を適用できません。系切り替え機能を適用するシステムの場合，回復不要FESユニットのユニット制御情報定義のpd_ha_unitオペランドに必ずnouseを指定してください。

(1)　設定方法

回復不要FESを使用するには，pdstartオペランドの-kオプションにstlsを指定します。

(2)　注意事項

HiRDBを起動する場合に回復不要FESユニットが開始しないとき，HiRDBはpd_start_levelオペランドの指定値に関係なく，そのユニットを除いてHiRDBを開始します。すべてのフロントエンドサーバを回復不要FESにする場合，一つ以上のフロントエンドサーバが開始しないとHiRDBシステムの起動は完了しません。

回復不要FESユニットは独自に縮退起動をするため，pd_start_skip_unitオペランドに回復不要FESユニットの名称を指定しても無視します。

回復不要FESユニットが異常終了した場合，フロントエンドサーバ及びユニットのステータス情報はSTOP(A)になりますが，通常のSTOP(A)とは異なり，pdstopコマンドでHiRDBのシステムマネジャとほかのユニットを正常停止，又は計画停止できます。また，回復不要FESユニットを強制停止した場合，フロントエンドサーバ及びユニットのステータス情報はSTOP(F)になりますが，pdstopコマンドでHiRDBのシステムマネジャとほかのユニットを正常停止，又は計画停止できます。

回復不要FESユニットは，次の場合以外，常に正常開始でユニットを開始します。

ユニットを正常終了以外で停止していて，かつ前回稼働時にpdstartオペランドの-kオプションにstlsを指定していなかった場合

回復不要FESユニットのステータス情報がSTOP(A)になっていると，その回復不要FESにCONNECTしたUAPからのSQL要求をHiRDBが受け付けなくなります。この場合，KFPS01820-Eメッセージに表示される回復不要FESのプロセス終了状態は「c800」になります。また，SQLで操作しようとしたデータを持つバックエンドサーバやディクショナリサーバなどのサーバプロセスの終了状態は，KFPS01820-Eメッセージに「c900」と表示されることがあります。KFPS01820-Eメッセージが表示された場合，プロセス終了状態が「c800」と表示されたフロントエンドサーバがあるユニットをpdstop -zで停止し，STOP(A)になった原因を対策してから再度開始してください。

回復不要FESユニットが稼働しているのに，ネットワーク障害などでそのユニットのステータス情報がSTOP(A)になった場合，障害が回復してシステムマネジャからそのユニットに通信できるようになると，システムマネジャがそのユニットを自動的に強制停止してから再度開始します。自動的に強制停止してから再度開始する契機を次に示します。

ユニットの稼働状況を監視するユニット監視プロセスが，ステータス情報がSTOP(A)となった回復不要FESユニットが稼働中であることを確認し，KFPS05288-Iメッセージが出力されたとき

システムマネジャがあるユニットが再度開始する際に全ユニットの稼働状況を確認し，ステータス情報がSTOP(A)となった回復不要FESユニットが稼働中であることを確認したとき

自動的に強制停止してから再度開始する処理が行われた場合，回復不要FESユニットでKFPS05110-Iメッセージが出力されていることを確認してください。このメッセージが出力されていれば，回復不要FESユニットの起動処理が正常に終了しています。自動的に強制停止し，再度開始する契機が発生してから，システム共通定義のpd_system_complete_wait_timeオペランドに指定した時間が経過してもKFPS05110-Iメッセージが出力されない場合，起動処理が正常に終了していません。この場合の対処方法を次に示します。

（1）システムマネジャがあるユニット，及びディクショナリサーバがあるユニットの稼働状態をpdls -d ustコマンドで確認します。

それらのユニットが稼働していない場合，pdstartコマンドで開始します。

それらのユニットが稼働している場合，又はそれらのユニットを開始してもKFPS05110-Iメッセージが出力されない場合，（2）の対処をします。

（2）回復不要FESユニットの稼働状態をpdls -d ustコマンドで確認し，実行結果に応じて，次に示す対処をします。

回復不要FESユニットの稼働状態（pdls -d ustコマンドの実行結果）

対処方法

STOP（停止状態）

pdstart -qコマンドを実行して，回復不要FESユニットを再開始してください。

PAUSE（プロセスサーバプロセスの再起動中断状態）

KFPS00715-Eメッセージ，及びそれ以前にsyslogfileに出力されたメッセージを参照して，障害要因を取り除いた後，pdrpauseコマンドを実行してください。

pdstart -qコマンドを実行して，回復不要FESユニットを再開始してください。

STARTING（開始途中）

pdstop -zコマンドを実行して，回復不要FESユニットを強制終了してください。

pdstart -qコマンドを実行して，回復不要FESユニットを再開始してください。

ONLINE（稼働状態）

STOPPING（停止途中）

なお，システムマネジャからそのユニットに通信できるようになる前にユニットが停止した場合は，システムマネジャは強制停止及び再度開始をしません。

回復不要FESから分岐して，ほかのサーバで実行しているトランザクションは，コミット決着時に分岐先のサーバ間で決着の同期合わせを行います。このため，同期合わせのときに，分岐先サーバのどれかがトランザクション処理を実行できない状態（系切り替え中，サーバ停止状態，サーバ開始準備中，又はサーバ停止準備中）になっていると，トランザクション第1状態がREADY又はCOMMITで待ち合わせを行うことがあります。この場合，トランザクション処理を実行できない状態になっている原因を該当するサーバで対策して，トランザクションの決着処理が続行できるようにしてください。

回復不要FES機能を使用するFESに接続して実行したトランザクションは，トランザクション第1状態，第2状態に関係なく，pdcmt，pdrbk，pdfgtコマンドを使用してトランザクションを強制的に終了できないことがあります。この場合，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「未決着状態のトランザクションを決着する方法」を参照してトランザクションを自動決着させてください。

8.2　HiRDBファイルシステム領域の設計

HiRDBのシステム構築時に，HiRDBファイルを作成するHiRDBファイルシステム領域を作成します。ここでは，HiRDBファイルシステム領域を作成するときの設計方針について説明します。

HiRDBファイルシステム領域は，次に示す用途ごとに作成することをお勧めします。これによって，用途やアクセス特性の異なるファイルへの入出力が競合することを回避できます。また，通常ファイルを使用する場合，用途を明示することによる書き込み性能の向上のほか，用途に応じたデバイスを割り当てられます。

RDエリア用

共用RDエリア用

システムファイル用

作業表用ファイル用

ユティリティ用

リスト用RDエリア用

8.2.1　RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域の設計

RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域の設計方針について説明します。

(1)　信頼性向上のための方針

更新系処理に対する信頼性は，通常ファイルよりキャラクタ型スペシャルファイルの方が高いです。また，通常ファイルは，OSが異常終了すると使用できなくなる場合があります。したがって，次に示す条件を満たすユーザ用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域は，キャラクタ型スペシャルファイルに作成することをお勧めします。

更新処理が主体となる表を格納するユーザ用RDエリア

重要度の高いデータを格納するユーザ用RDエリア

必要なHiRDBファイルシステム領域の大きさを見積もって，その大きさ以上のHiRDBファイルシステム領域を作成してください。

RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域は，次に示すサーバを定義するサーバマシンに作成します。

ディクショナリサーバ

バックエンドサーバ

次に示すRDエリアを作成するHiRDBファイルシステム領域は，ディクショナリサーバを定義するサーバマシンに作成します。

システム用RDエリア

データディクショナリLOB用RDエリア

レジストリ用RDエリア

レジストリLOB用RDエリア

次に示すRDエリアを作成するHiRDBファイルシステム領域は，バックエンドサーバを定義するサーバマシンに作成します。

ユーザ用RDエリア

ユーザLOB用RDエリア

系切り替え機能を使用するときは，RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域をキャラクタ型スペシャルファイルに作成してください。

(2)　性能向上のための方針

RDエリアを作成するHiRDBファイルシステム領域は，次に示すRDエリア用ごとに作成することをお勧めします。

システム用RDエリア

データディクショナリLOB用RDエリア

ユーザ用RDエリア

ユーザLOB用RDエリア

レジストリ用RDエリア

レジストリLOB用RDエリア

システムファイル用のHiRDBファイルシステム領域と，RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域は，別々のハードディスクに作成することをお勧めします。これによって，シンクポイントダンプを取得するときに入出力の分散ができ，シンクポイントダンプの取得処理時間を短縮できます。

プリフェッチ機能を使用しないときは，シーケンシャルリードに関してはキャラクタ型スペシャルファイルよりも通常ファイルの方が速いです。

ランダムな1ページリードは，通常ファイルよりもキャラクタ型スペシャルファイルの方が速いです。

ライト処理は通常ファイルよりもキャラクタ型スペシャルファイルの方が速いです。

通常ファイルは階層構造で構成されるため，ファイルが大きくなると階層が増えます。階層が増えたファイルにアクセスするときは入出力回数が増えるため，アクセス効率が下がります。

次の表に示すとおりにHiRDBファイルシステム領域を割り当てることをお勧めします。このようにすると，入出力時間を削減できます。

表8‒4　性能を向上するためのHiRDBファイルシステム領域の割り当て方法

HiRDBファイルシステム領域の条件

割り当てるファイル

システム用RDエリアを作成するHiRDBファイルシステム領域

キャラクタ型スペシャルファイル

データディクショナリLOB用RDエリアを作成するHiRDBファイルシステム領域

ユーザLOB用RDエリアを作成するHiRDBファイルシステム領域

更新の多い表又は少量検索が主体となる表を格納するユーザ用RDエリアを作成するHiRDBファイルシステム領域

データ量が多くて，全件検索又はクラスタキーによる大量キー順検索が主体となる表を格納するユーザ用RDエリアを作成するHiRDBファイルシステム領域（ただし，更新をほとんどしない場合）

通常ファイル（プリフェッチ機能未使用時）

キャラクタ型スペシャルファイル（プリフェッチ機能使用時）

8.2.2　システムファイル用のHiRDBファイルシステム領域の設計

システムファイル用のHiRDBファイルシステム領域の設計方針について説明します。

(1)　信頼性向上のための方針

更新系処理に対する信頼性は，通常ファイルよりもキャラクタ型スペシャルファイルの方が高いです。通常ファイルは，システムダウン後にファイルシステム自体が使えなくなることがあります。このため，システムファイル用のHiRDBファイルシステム領域はキャラクタ型スペシャルファイルに作成します。

システムファイル用のHiRDBファイルシステム領域は二つ以上作成してください。一つしか作成しないと，システムファイルがあるハードディスクに障害が発生した場合，HiRDBが稼働できなくなります。

システムファイル用のHiRDBファイルシステム領域は別々のハードディスクに作成してください。そうすれば，どちらかのハードディスクに障害が発生しても，HiRDBを再開始できます。

必要なHiRDBファイルシステム領域の大きさを見積もって，その大きさ以上のHiRDBファイルシステム領域を作成してください。

(2)　性能向上のための方針

システムファイル用のHiRDBファイルシステム領域と，RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域は，別々のハードディスクに作成することをお勧めします。これによって，シンクポイントダンプを取得するときに入出力の分散ができ，シンクポイントダンプの取得処理時間を短縮できます。

8.2.3　作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域の設計

作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域の設計方針について説明します。

(1)　設計方針

作業表用ファイルは通常ファイルに割り当ててもかまいませんが，系切り替え機能を使用する場合は，キャラクタ型スペシャルファイルに割り当てると共用できるため，ディスク量を削減できます。

作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域長は，そのHiRDBファイルシステム領域に作成する作業表用ファイルの総容量より大きくしてください。なお，pdfmkfsコマンドで-aオプションを指定すると，HiRDBファイルシステム領域を自動的に拡張できます。作業表用ファイルの総容量がHiRDBファイルシステム領域長に達した場合，自動でHiRDBファイルシステム領域を拡張できるため，-aオプションを指定することをお勧めします。※

作業表用ファイルの容量については，「作業表用ファイルの容量の見積もり」を参照してください。

作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域は，次に示すサーバを定義するサーバマシンに作成してください。

ディクショナリサーバ

バックエンドサーバ

注※

HiRDB再開始時に作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域のディスク占有サイズを削減したい場合は，HiRDB再開始前にpdfmkfsコマンドを実行して作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域を再初期化してください。

(2)　最大使用量を調べる方法

作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域の最大使用量を次に示す方法で調べられます。

pdfstatfs　-d　作業表用のHiRDBファイルシステム領域名

-d：

HiRDBファイルシステム領域の最大使用量を表示するオプションです。出力情報のpeak capacityが最大使用量です。なお，上記の最大使用量はpdfstatfsコマンドでクリアできます。

pdfstatfs　-c　作業表用のHiRDBファイルシステム領域名

-c：

HiRDBファイルシステム領域の最大使用量をクリアするオプションです。

8.2.4　ユティリティ用のHiRDBファイルシステム領域の設計

ユティリティ用（バックアップファイル，アンロードデータファイル，又はアンロードログファイル作成用）のHiRDBファイルシステム領域の設計方針について説明します。ユティリティ用のHiRDBファイルシステム領域には，次に示すファイルを作成します。

バックアップファイル

アンロードデータファイル

アンロードログファイル

差分バックアップ管理ファイル

(1)　設計方針

バックアップファイル作成用にする場合は，キャラクタ型スペシャルファイルにHiRDBファイルシステム領域を作成してください。

バックアップファイル作成用にする場合は，HiRDBファイルシステム領域長をバックアップ対象RDエリアの総容量より大きくしてください。RDエリアの容量については，「RDエリアの容量の見積もり」を参照してください。

差分バックアップ管理ファイル作成用のHiRDBファイルシステム領域は，システムマネジャがあるサーバマシンに作成してください。

系切り替え機能使用時は，アンロードログファイルを共有ディスク（キャラクタ型スペシャルファイル）上に作成してください。

アンロードログファイル作成用にする場合は，pdfmkfsコマンドのオプションに次に示す値を指定してください。

-kオプション：使用目的にはUTL（ユティリティ用のHiRDBファイルシステム領域）を指定します。

-nオプション：HiRDBファイルシステム領域長には次に示す計算式の値を指定します。

（アンロードするシステムログファイルの総レコード数※１×システムログファイルのレコード長）※２×作成するアンロードログファイル数×1.2÷1048576

-lオプション：最大ファイル数には，作成するアンロードログファイル数を指定します。

-eオプション：最大増分回数には，作成するアンロードログファイル数×23を指定します。

注※1

システムログファイルの自動拡張機能を適用している場合，pd_log_auto_expand_sizeオペランドの拡張上限サイズに指定した値で計算してください。

注※2

システムログファイルの概算値です。

(2)　最大使用量を調べる方法

ユティリティ用のHiRDBファイルシステム領域の最大使用量を次に示す方法で調べられます。

pdfstatfs　-d　ユティリティ用のHiRDBファイルシステム領域名

-d：

HiRDBファイルシステム領域の最大使用量を表示するオプションです。出力情報のpeak capacityが最大使用量です。なお，上記の最大使用量はpdfstatfsコマンドでクリアできます。

pdfstatfs　-c　ユティリティ用のHiRDBファイルシステム領域名

-c：

HiRDBファイルシステム領域の最大使用量をクリアするオプションです。

8.2.5　リスト用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域の設計

リスト用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域の設計方針について説明します。

(1)　設計方針

リストは検索の一時的な中間結果を保存するものなので，ほかのRDエリアほど信頼性は要求されません。したがって，リスト用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域は通常ファイルに作成してもかまいません。

系切り替え機能を使用するときは，キャラクタ型スペシャルファイルに作成するとHiRDBファイルシステム領域を共用できるので，ディスク容量を削減できます。

リスト用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域は，基表と同じバックエンドサーバに作成してください。

(2)　性能向上のための方針

リスト用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域をRAIDに作成するときは，キャラクタ型スペシャルファイルに作成した方が処理時間が短縮されます。RAID以外のディスクに作成する場合は，通常ファイルに作成した方が処理時間が短縮されます。

リスト用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域は，次に示すHiRDBファイルシステム領域とは別々のハードディスクに作成することをお勧めします。別々のハードディスクに作成すると，リストを検索するときに入出力を分散できるため，処理時間を短縮できます。

ユーザ用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域

ユーザLOB用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域

作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域

8.2.6　HiRDBファイルシステム領域の最大長

HiRDBファイルシステム領域の最大長を次の表に示します。

表8‒5　HiRDBファイルシステム領域の最大長

HiRDBの種類

条件

HiRDBファイルシステム領域の

最大長（単位：メガバイト）

AIX版

ラージファイル未使用

通常ファイル

2,047

キャラクタ型スペシャルファイル

ラージファイル使用

通常ファイル（JFS)

65,411

通常ファイル（JFS2）

1,048,575

キャラクタ型スペシャルファイル

Linux版

ラージファイル未使用

通常ファイル

2,047

キャラクタ型スペシャルファイル

ラージファイル使用

通常ファイル

1,048,575

キャラクタ型スペシャルファイル

8.3　システムファイルの設計

ここでは，システムファイルの設計方針について説明します。

8.3.1　システムログファイルの設計

システムログファイルの設計方針について説明します。

(1)　設計方針

システムログファイルはシステムマネジャを除いた各サーバに必要です。

サーバ内の全システムログファイルのレコード長及びレコード数を同じにしてください。

各サーバに作成できるシステムログファイルは，2〜200グループです（ただし，6グループ以上作成することを推奨します）。

一つのサーバに対して，次の式を満たすようにシステムログファイルを作成します。

100（単位：ギガバイト）×（200−サーバに割り当てるシステムログファイルグループ数）≧サーバに割り当てるシステムログファイルの総容量×3

これは，システムログファイルの容量不足によって異常終了したHiRDBを再開始する場合に必要になります。システムログファイルが容量不足になった状況や運用によっては，サーバに割り当てられている3倍の容量のシステムログファイルを作成し，サーバに追加して対処する必要があるためです。

アンロードする回数を少なくしたい場合は，システムログファイルの1ファイル容量を大きくします。

HiRDB運用ディレクトリがあるディスクに大量に入出力が発生するファイル（システムログのアンロードログファイルなど）を作成しないでください。

全システムログファイルの容量（二重化している場合は片系の容量だけを対象とする）は，次に示す二つの条件を満たす必要があります。

条件1

「システムログファイルの総容量の求め方」で見積もった容量以上の値にしてください。

条件2

長大トランザクションが終了するまでは，長大トランザクション開始以降のシステムログファイルの上書きができません。また，シンクポイントダンプファイルの有効保証世代とカレント世代のシステムログファイルは上書きできません。そのため，これらの分のシステムログファイル容量を確保してください。次の計算式で求めます。

全システムログファイルの総容量（バイト）≧3×a×（b＋1）

a：

データベースを更新するトランザクションのうち，実行時間が最大のトランザクション実行中に該当するサーバで出力されることのあるシステムログ量

システムログ量の見積もり式については，「システムログファイルの容量の見積もり」を参照してください。

ｂ：pd_spd_assurance_countオペランドの値

シンクポイントダンプファイルの有効保証世代数です。

(a)　システムログファイルの世代数と運用への影響

システムログファイルの総容量が同じ場合，システムログファイルの世代数によって，1世代当たりの容量が変化します。システムログファイルの世代数と運用への影響を次の表に示します。システムログファイルの総容量は同じとします。

表8‒6　システムログファイルの世代数と運用への影響

比較項目

システムログファイルの構成

世代数を少なくした場合

世代数を多くした場合

システムログファイル1世代当たりの容量

大きくなります。

小さくなります。

スワップ間隔

システムログファイル1世代当たりの容量が大きくなるため，スワップ間隔は長くなります。

システムログファイル1世代当たりの容量が小さくなるため，スワップ間隔は短くなります。

アンロード回数

スワップ間隔が長くなるため，アンロード回数は少なくなります。

スワップ間隔が短くなるため，アンロード回数は多くなります。

ディスク障害などでシステムログファイルの数世代が使用できなくなった場合のシステムログ容量への影響

システムログファイル1世代当たりの容量が大きくなるため，ディスク障害時にデータベースの回復に用いるログ量は多くなり，データベース回復に掛かる時間は長くなります。

システムログ容量の減少幅が大きいため，システムログの容量が減少したことによるHiRDBの稼働に及ぼす影響は大きくなります。

システムログファイル1世代当たりの容量が小さくなるため，ディスク障害時にデータベースの回復に用いるログ量は少なくなり，データベース回復に掛かる時間は短くなります。

システムログ容量の減少幅が小さいため，システムログの容量が減少したことによるHiRDBの稼働に及ぼす影響は小さくなります。

通常の運用では，システムログファイルの世代数を少なくした場合の方がスワップ間隔及びアンロード回数の点で利点があります。ただし，障害発生時には，世代数を多くした場合の方が障害の影響が小さくなります。

(2)　信頼性向上のための方針

(a)　システムログファイルの二重化

システムログファイルを二重化すると，HiRDBは両方の系に同じシステムログを取得します。取得したシステムログを読み込むとき，片方のファイルに異常が発生しても，もう一方のファイルからシステムログを読み込めるため，システムの信頼性を向上できます。なお，二重化する場合，ディスクをミラー化して二重化するより，HiRDB管理下で二重化することをお勧めします。システムログファイルを二重化する場合は，それぞれの系のファイルを別々のハードディスクに作成してください。

システムログファイルを二重化する場合は，サーバ定義で次に示すオペランドを指定してください。

pd_log_dual = Y

pdlogadpfオペランドの-bオプション（B系のシステムログファイル名を指定します）

(b)　システムログファイルの片系運転

システムログファイルの片系運転は，システムログファイルを二重化する場合に適用されます。

システムログファイルに障害が発生して，両系とも使用できるシステムログファイルがない場合でも，HiRDBのユニットを異常終了しないで正常な系だけで処理を続行できます。これをシステムログファイルの片系運転といいます。システムログファイルの片系運転をする場合は，サーバ定義でpd_log_singleoperation = Yを指定してください。

システムログファイルの片系運転に対し，両方のシステムログファイルで処理を続行すること（通常の処理形態）をシステムログファイルの両系運転といいます。

(c)　システムログファイルの自動オープン

HiRDBを再開始するときに，上書きできる状態のシステムログファイルがない場合，予約のファイルがあればHiRDBが予約のファイルをオープンして上書きできる状態にし，処理を続行します。これをシステムログファイルの自動オープンといいます。

システムログファイルの自動オープンをする場合は，サーバ定義でpd_log_rerun_reserved_file_open = Yを指定してください。

(3)　可用性向上のための方針

(a)　システムログファイルの空き容量監視機能

システムログファイルのスワップ時に，スワップ先にできる状態のシステムログファイルがないとHiRDB（ユニット）は異常終了します。これを予防するため，HiRDBにはシステムログファイルの空き容量を監視する機能（システムログファイルの空き容量監視機能）があります。この機能は，システムログファイルの空き率が警告値未満になったときに作動します。次に示す二つのレベルのどちらかを選択できます。

レベル1：

システムログファイルの空き率が警告値未満になった場合，警告メッセージKFPS01162-Wを出力します。

レベル2：

システムログファイルの空き率が警告値未満になった場合，新規トランザクションのスケジューリングを抑止して，サーバ内の全トランザクションを強制終了します。このとき，KFPS01160-Eメッセージを出力します。これによって，システムログの出力量を抑えます。

レベル2を選択した場合，システムログファイルの空き容量が不足したときにサーバ内の全トランザクションが強制終了されます。このため，システムログファイルの設計をより正確に行う必要があります。

システムログファイルの空き容量監視機能については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(b)　システムログファイルの自動拡張機能

システムログファイルの容量不足が発生すると，HiRDBシステム（又はユニット）が異常終了します。これを回避するため，自動的にシステムログファイルの容量を拡張する機能（システムログファイルの自動拡張機能）を提供しています。この機能を適用することで，システムログファイルの容量不足によるHiRDBシステム（又はユニット）の異常終了の頻度を低減できます。

システムログファイルの自動拡張機能については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(c)　シンクポイントダンプ有効化のスキップ回数監視機能

UAPが無限ループしてデータベースを更新し続けるとシンクポイントが有効化できないため，上書きできない状態のシステムログファイルが増えてしまいます。上書きできない状態のシステムログファイルが増えて全システムログファイルが上書きできない状態になると，HiRDBが異常終了します。

また，上書きできない状態のシステムログファイルが，全システムログファイルの1/3以上になったときにHiRDBが異常終了又は強制終了すると，HiRDBを再開始するときのロールバック処理でシステムログファイルが不足する場合があります。この場合，システムログファイルを新規追加しないと，HiRDBを再開始できません。そして，この再開始処理に要する時間も長くなります。

このようなことを防ぐために，HiRDBではシンクポイントダンプ有効化のスキップ回数監視機能を設けています。

シンクポイントダンプ有効化のスキップ回数監視機能については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(4)　システムログの並列出力機能（AIX版及びLinux版限定）

システムログファイルを二重化している場合に，システムログの並列出力機能を使用すると，両系へのログの出力処理を並列して実行できるため，ログ出力に掛かる時間を短縮できます。システムログの並列出力機能を使用するには，aioライブラリ（AIXの場合はAsynchronous I/O Subsystem，Linuxの場合はlibaio）が必要になります。Asynchronous I/O Subsystem又はlibaioについては，OSのマニュアルを参照してください。

(a)　お勧めの使い方

システムログの並列出力機能は，サーバごとに適用するかどうか定義できますが，すべてのサーバに適用することをお勧めします。また，ログ出力に掛かる時間がより短縮されるため，A系とB系をそれぞれ別デバイスに配置することをお勧めします。

(b)　環境設定（システム定義の設定）

サーバ定義でpd_log_dual_write_method=parallelを指定してください。ただし，次の場合は指定値に関係なく，システムログの並列出力機能は適用されません。

システムログファイルが二重化されていない（pd_log_dualオペランドにYが指定されていない）

システムログファイルがキャラクタ型スペシャルファイルに配置されていない

(c)　環境設定（aioライブラリの設定）

システムログの並列出力機能を適用するサーバが稼働するすべてのサーバマシンにaioライブラリを導入し，必要な設定を行ってください。aioライブラリの導入と設定方法については，OSのマニュアルを参照してください。

(b)で説明した環境設定を行っている状態で，aioライブラリの導入と設定が正しく行われていない場合，HiRDBを開始できません。

(d)　注意事項

システムログの並列出力機能は，通常ファイルに配置されたシステムログファイルには適用されません。そのため，システムログファイルを追加する場合，キャラクタ型スペシャルファイルに配置してください。

システムログの並列出力機能が適用されるのは，両系の現用ファイルがキャラクタ型スペシャルファイルに配置されており，かつ両系の現用ファイルにシステムログが出力できる状態の場合（クローズ状態，予約状態，又は障害発生時ではない）だけです。現用ファイルが次の条件に該当する場合，システム定義に関係なく，システムログの並列出力を行いません。

A系又はB系のどちらかの現用ファイルが通常ファイルに配置されている

A系又はB系のどちらかの現用ファイルにログが出力できない状態である

系切り替え機能使用時など，システムログの並列出力機能を適用するサーバが複数のサーバマシンで稼働する場合，aioライブラリを有効化していないサーバマシンがあると，待機系ユニットの開始，又は系切り替えに失敗します。全サーバマシンでaioライブラリを有効化してください。

(5)　システムログファイルのレコード長（既にHiRDBを稼働している場合）

レコード長が1024以外の場合，システムログの格納効率を良くするために1024に変更することをお勧めします。

システムログファイルのレコード長の変更方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(6)　システムログファイルの定義

作成したシステムログファイルをどのファイルグループに対応させるかをサーバ定義のpdlogadfg及びpdlogadpfオペランドで定義します。

8.3.2　シンクポイントダンプファイルの設計

シンクポイントダンプファイルの設計方針について説明します。

(1)　設計方針

シンクポイントダンプファイルはシステムマネジャを除いた各サーバに必要です。

各サーバに作成できるシンクポイントダンプファイルは，2〜60グループです。pdlogadfg -d spdオペランドにONLを指定した場合は，2〜30グループです。

HiRDBはpdlogadfg -d spdオペランドの指定順にシンクポイントダンプファイルを使用します。

各サーバに4個以上のシンクポイントダンプファイルを作成することをお勧めします。

シンクポイントダンプファイルの容量が不足すると，HiRDBを開始できません。このため，シンクポイントダンプファイルのレコード数は，システム共通定義の最大同時接続数（pd_max_usersオペランド）の指定値より大きな値にしてください。詳細なシンクポイントダンプファイルの容量計算式については，「シンクポイントダンプファイルの容量の見積もり」を参照してください。

(2)　信頼性向上のための方針

(a)　ファイル構成例

ハードディスク障害に備えて，シンクポイントダンプファイルをそれぞれ別々のハードディスクに作成してください。そのような構成を取れない場合は，隣り合わせの世代を別々のハードディスクに作成するような構成にしてください。例を次の図に示します。

図8‒5　隣り合わせの世代を別々のハードディスクに作成する構成例

(b)　シンクポイントダンプファイルの二重化

シンクポイントダンプファイルを二重化すると，HiRDBはＡ系及びＢ系の両方に同じシンクポイントダンプを取得します。取得したシンクポイントダンプを読み込むとき，片方のファイルに異常が発生しても，もう一方のファイルからシンクポイントダンプを読み込めるため，システムの信頼性を向上できます。また，二重化している場合，有効保証世代数を1世代にすると，信頼性を損ねることなく上書きできない状態のシンクポイントダンプファイル数を削減できます。

シンクポイントダンプファイルを二重化する場合は，サーバ定義で次に示すオペランドを指定してください。

pd_spd_dual = Y

pdlogadpfオペランドの-bオプション（B系のシステムログファイル名を指定します）

(c)　シンクポイントダンプファイルの片系運転

シンクポイントダンプファイルの片系運転は，シンクポイントダンプファイルを二重化する場合に適用されます。シンクポイントダンプファイルは，片方のファイルに異常が発生しても，正常な系だけで処理を続行します。これをシンクポイントダンプファイルの片系運転といいます。

(d)　シンクポイントダンプファイルの有効保証世代数

一つのシンクポイントダンプファイルには，HiRDBが1回に取得するシンクポイントダンプが格納されます。HiRDBは，シンクポイントダンプファイルを世代という概念で管理しています。HiRDB管理者は，何世代前までのシンクポイントダンプファイルに対応するシステムログファイルを上書きできない状態にするかを指定できます。これをシンクポイントダンプファイルの有効保証世代数といいます。シンクポイントダンプファイルの有効保証世代数を次の図に示します。

図8‒6　シンクポイントダンプファイルの有効保証世代数

〔説明〕

有効保証世代を2とすると，2世代前までのシンクポイントダンプファイル及びそのシンクポイントダンプファイルに対応するシステムログファイルが，上書きできない状態になります。3世代前より前の世代のシンクポイントダンプファイル及びそのシンクポイントダンプファイルに対応するシステムログファイルは，上書きできる状態になります。

シンクポイントダンプファイルの運用に必要なファイル数は，有効保証世代数＋1となります。シンクポイントダンプファイルの有効保証世代数は，サーバ定義のpd_spd_assurance_countオペランドで指定してください。

なお，シンクポイントダンプファイルを二重化している場合，必要な有効保証世代数は1世代をお勧めします。二重化していない場合，2世代をお勧めします。

(e)　シンクポイントダンプファイルの縮退運転

シンクポイントダンプファイルに障害が発生して，運用に必要なファイル数（有効保証世代数＋1）を下回った場合でも，最低二つのファイルで処理を続行できます。これをシンクポイントダンプファイルの縮退運転といいます。

シンクポイントダンプファイルの縮退運転をする場合は，サーバ定義のpd_spd_reduced_modeオペランドを指定してください。

(f)　シンクポイントダンプファイルの自動オープン

シンクポイントダンプファイルに障害が発生して，運用に必要なファイル数（有効保証世代数＋1）を下回った場合，予約のファイルがあればHiRDBが予約のファイルをオープンして上書きできる状態にし，処理を続行します。これをシンクポイントダンプファイルの自動オープンといいます。

シンクポイントダンプの自動オープンをする場合は，サーバ定義でpd_spd_reserved_file_auto_open = Yを指定してください。

(3)　シンクポイントダンプファイルの定義

作成したシンクポイントダンプファイルをどのファイルグループに対応させるかをpdlogadfg及びpdlogadpfオペランドで定義します。

なお，pdlogadfgオペランドだけを指定しておくと，HiRDB稼働中にシンクポイントダンプファイルを追加できます。

8.3.3　ステータスファイルの設計

ステータスファイルの設計方針について説明します。

(1)　設計方針

両系のファイルに障害が起きないように，A系とB系のファイルは別々のディスクに作成します。

ステータスファイルの容量不足によるHiRDBの異常終了を防ぐため，見積もったファイル容量よりも大きい容量の予備ファイルを幾つか作成してください。ステータスファイルは，容量が満杯になると予備ファイルとスワップしますが，満杯になったステータスファイルと予備ファイルの容量が同じ場合，スワップ先のファイルでも容量不足になり，HiRDBは異常終了します。そのため，例えばステータスファイルを6組作成する場合，そのうちの2組以上のファイル容量をほかのファイル容量より大きくすることをお勧めします。

各サーバマシンにユニット用ステータスファイルが必要です。

システムマネジャを除いた各サーバにサーバ用ステータスファイルが必要です。

A系とB系のファイルのレコード長及びレコード数を同じにしてください。

一つのユニットに作成できるユニット用ステータスファイルは1〜7組です。

一つのサーバに作成できるサーバ用ステータスファイルは1〜7組です。

(2)　信頼性向上のための方針

ステータスファイルは3組（二重化×3=6ファイル）以上用意し，ディスク障害によってすべてのステータスファイルが障害とならないように配置します。

容量不足によるHiRDBの異常終了を防ぐため，ステータスファイルの容量は見積もった容量の1.2倍以上の容量を準備することをお勧めします。

ステータスファイルには，HiRDBの再開始処理でシステムの状態を回復するために必要な情報を格納しています。予備ファイルがない状態で現用ファイルに障害が発生すると，システムの状態が回復できません。したがって，常に予備ファイルがあるように運用し，現用ファイルの障害に備えてください。

(a)　お勧めする構成

ディスク障害発生時から回復時までの安全性を考えると，ステータスファイルは四つのディスクに6組（二重化×6=12ファイル）用意し，次の図のように配置することをお勧めします。また，片系運転中に正常な系に障害が発生すると，HiRDBを再開始できなくなるため，ステータスファイルの片系運転は適用しない（pd_syssts_singleoperation及びpd_sts_singleoperationにstopを指定）ことをお勧めします。

四つのディスクにステータスファイルを6組配置する例を次の図に示します。

図8‒7　四つのディスクに6組のステータスファイルを配置する例

〔説明〕

このように配置すると，あるディスクで障害が発生した後に，更に別のディスクで障害が発生しても，残りの二つのディスクに両系とも正常なファイルが残るため，障害が発生していないディスクのステータスファイルを現用としてHiRDBを稼働し続けることができます。例えば，ディスクAに障害が発生し，その後ディスクBにも障害が発生した場合でも，ディスクC及びDにある両系のステータスファイル（sts-3aとsts-3b）を現用ファイルとして稼働し続けます。この状態で，更に現用ファイルの片系に障害が発生した場合，HiRDBは異常終了しますが，現用ファイルの片系ファイルが正常のため，障害が発生したディスクのどれか一つを回復するとHiRDBを再開始できます。

(3)　ステータスファイルの定義

pdstsinitコマンドで作成したステータスファイルをどの論理ファイルに対応させるかをpd_syssts_file_name_1〜7及びpd_sts_file_name_1〜7オペランドで定義します。

ユニット用ステータスファイルは，pd_syssts_file_name_1〜7オペランドで定義します。サーバ用ステータスファイルは，pd_sts_file_name_1〜7オペランドで定義します。

なお，pd_syssts_file_name_2〜7オペランド又はpd_sts_file_name_2〜7オペランドに，実体のないステータスファイルを定義しておくと，HiRDB稼働中にステータスファイルを追加できます。ただし，この場合，次に示すオペランドを指定しておく必要があります。

ユニット用ステータスファイルの場合

pd_syssts_initial_error

pd_syssts_last_active_file

サーバ用ステータスファイルの場合

pd_sts_initial_error

pd_sts_last_active_file

(4)　ステータスファイルの片系運転

予備ファイルがない状況で現用ファイルの片系に障害が発生した場合，正常な系（片方の系）だけで処理を続行することをステータスファイルの片系運転といいます。ステータスファイルが片系運転になると，KFPS01044-Iメッセージが出力されます。

片系運転中に現用ファイルに障害が発生すると，HiRDBを再開始できなくなるため，ステータスファイルの片系運転の適用は推奨しません。ステータスファイルの組数を増やし，予備ファイルがない状況が発生しないような運用をしてください。

なお，ステータスファイルの片系運転に対し，両方の系のステータスファイルで処理を続行すること（通常の処理形態）をステータスファイルの両系運転といいます。

(a)　ステータスファイルの片系運転適用のメリット及びデメリット

メリット

予備ファイルがない状況で現用ファイルの片系に障害が発生しても，処理を続行できます。このため，ステータスファイルの障害によってHiRDBが停止する可能性が低くなります。

デメリット

片系運転中に正常な系に障害が発生したり，又はステータスファイルの更新中にHiRDBが異常終了したりすると，現用ファイルの内容が失われるため，HiRDBを再開始できなくなります。

(b)　指定方法

ユニット用ステータスファイルの片系運転をする場合は，ユニット制御情報定義でpd_syssts_singleoperation = continueを指定してください。サーバ用ステータスファイルの片系運転をする場合は，サーバ定義でpd_sts_singleoperation = continueを指定してください。なお，pd_syssts_singleoperationとpd_sts_singleoperationの指定値を同じにしてください。

ほかのオペランドとの関連

pd_syssts_singleoperation及びpd_syssts_initial_errorオペランド，又はpd_sts_singleoperation及びpd_sts_initial_errorオペランドの指定値の組み合わせによって，HiRDBの起動時にステータスファイルの障害を検知した場合のHiRDBの動作が決定します。したがって，これら二つのオペランドの指定値は一緒に考えるようにしてください。HiRDBの起動時にステータスファイルの障害を検知した場合のHiRDBの動作については，マニュアル「HiRDB システム定義」の，pd_syssts_initial_error又はpd_sts_initial_errorオペランドの説明を参照してください。

(c)　適用の目安

ステータスファイルの片系運転の適用の目安を次に示します。

HiRDBが再開始できない状態を避けることを重視した運用の場合は，適用しないでください。

HiRDBがオンラインダウンとなる状態を避けることを重視した運用の場合は，適用してください。

系切り替え構成を適用している場合など，HiRDBの再開始を自動で行う運用の場合は，適用しないでください。

(d)　片系運転適用時の注意

片系運転適用の有無によるHiRDBの動作及びHiRDB管理者の処置について次の表に示します。ステータスファイルに障害が発生したときの対処方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

表8‒7　片系運転適用の有無によるHiRDBの動作及びHiRDB管理者の処置

条件

ステータスファイルの片系運転

（pd_syssts_singleoperation又はpd_sts_singleoperationオペランドの指定値）

適用する（continue指定）

適用しない（省略又はstop指定）

予備ファイルがある

現用ファイルに障害が発生

HiRDBの動作

ステータスファイルをスワップします。

HiRDB管理者の処置

障害が発生したステータスファイルの障害対策をしてください。

現用ファイルの両系に，同時に障害が発生

HiRDBの動作

異常終了します。HiRDBは再開始できません。

HiRDB管理者の処置

マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「ステータスファイルに障害が発生したときの対処方法」を参照してください。

予備ファイルがない

現用ファイルの片系に障害が発生

HiRDBの動作

片系運転を適用し，処理を続行します。

HiRDB管理者の処置

早急に予備のファイルを作成して，両系運転の状態に戻してください。

HiRDBの動作

異常終了します。

HiRDB管理者の処置

予備ファイルを作成し，HiRDBを再開始してください。

現用ファイルの両系に，同時に障害が発生

HiRDBの動作

異常終了します。HiRDBは再開始できません。

HiRDB管理者の処置

マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「ステータスファイルに障害が発生したときの対処方法」を参照してください。

片系運転中に，正常な系に障害が発生

HiRDBの動作

異常終了します。HiRDBは再開始できません。

HiRDB管理者の処置

マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「ステータスファイルに障害が発生したときの対処方法」を参照してください。

−

（凡例）−：該当しません。

(5)　ステータスファイルの障害に関する注意事項（重要）

現用ファイルの両系に同時に障害が発生した場合，HiRDBが異常終了し，再開始できなくなります。対策として，物理ディスクの多重化（ミラーリング）が考えられます。

HiRDBの開始前に，現用ファイル（終了時の現用ファイル）を削除，又はpdstsinitコマンドでステータスファイルを初期化した場合，HiRDBは再開始できなくなります。

8.4　RDエリアの配置

ここでは，次に示すRDエリアを配置するときの考慮点について説明します。

システム用RDエリア

データディクショナリLOB用RDエリア

ユーザ用RDエリア

ユーザLOB用RDエリア

リスト用RDエリア

8.4.1　システム用RDエリアの配置

システム用RDエリアは，ユーザ用RDエリアの配置を考慮して配置します。システム用RDエリアを配置するときの考慮点を次に示します。

システム用RDエリアはディクショナリサーバに配置します。

ディクショナリサーバとバックエンドサーバが同一のサーバマシンにある場合は，ユーザ用RDエリアを配置するディスクとは異なるディスクにシステム用RDエリアを配置するようにします。

システム用RDエリアのうち，特にデータディクショナリ用RDエリアとデータディレクトリ用RDエリアは，SQL文の解析などのためにHiRDBにアクセスされることが多くなります。このため，ユーザ用RDエリアを配置するディスクと同じディスクに配置すると，SQL文の解析などのためのアクセスと，表に対するアクセスがディスク上で競合するため，どちらか一方が他方のアクセスが終了するまで待たされることになります。

ディスクアクセスの競合を発生させないためのシステム用RDエリアの配置例を次の図に示します。

図8‒8　システム用RDエリアの配置例（HiRDB/パラレルサーバの場合）

8.4.2　データディクショナリLOB用RDエリアの配置

ディスクに対するアクセスの競合をなくすため，ほかのRDエリアを配置するディスクとは異なるディスクに配置するようにします。データディクショナリLOB用RDエリアの配置例を次の図に示します。

図8‒9　データディクショナリLOB用RDエリアの配置例（HiRDB/パラレルサーバの場合）

データディクショナリ用RDエリアとの関連

ストアドプロシジャ又はストアドファンクションを管理するディクショナリ表をほかのディクショナリ表とは別のデータディクショナリ用RDエリアに格納できます。

8.4.3　ユーザ用RDエリアの配置

(1)　システムログファイルとの関連

システムログファイルを配置したディスクとは異なるディスクに，ユーザ用RDエリアを配置するようにします。このようにすることで，シンクポイント時のシステムログファイルとユーザ用RDエリアを構成するHiRDBファイルへの入出力処理を複数のディスクに分散できるため，シンクポイントでの処理時間を削減できます。

(2)　システム用RDエリアとの関連

システム用RDエリアを配置したディスクとは異なるディスクにユーザ用RDエリアを配置するようにします。

(3)　表を横分割した場合

表を横分割した場合，横分割表を格納するRDエリアを異なるバックエンドサーバに配置します。また，横分割表を格納するRDエリアを異なるディスクに配置します。ユーザ用RDエリアの配置例を次の図に示します。

図8‒10　ユーザ用RDエリアの配置例（HiRDB/パラレルサーバの場合）

(4)　フロータブルサーバの設置

複数のバックエンドサーバにわたる結合処理やソート処理などの，表に対する複雑な問い合わせ処理をするときは，ユーザ用RDエリアの配置に注意します。

すべてのバックエンドサーバにユーザ用RDエリアを配置すると，あるバックエンドサーバがユーザ用RDエリアに対するアクセスのほか，複雑な問い合わせ処理をするため，このバックエンドサーバの負荷が高くなります。このため，システム全体のスループットが低下することがあります。

よって，サーバマシンの台数に余裕がある場合，ユーザ用RDエリアを配置しないバックエンドサーバ（フロータブルサーバ）を設置します。フロータブルサーバを設置すると，複雑な問い合わせ処理をフロータブルサーバに割り当てるため，各バックエンドサーバの負荷を軽減できます。

8.4.4　ユーザLOB用RDエリアの配置

ディスクに対するアクセスの競合をなくすため，ユーザLOB用RDエリア以外のRDエリアを配置したディスクとは異なるディスクにユーザLOB用RDエリアを配置するようにします。

また，LOBデータを格納しているユーザLOB用RDエリアと，LOB列構成基表を格納しているユーザ用RDエリアとは同一のバックエンドサーバに配置します。ユーザLOB用RDエリアの配置例を次の図に示します。

図8‒11　ユーザLOB用RDエリアの配置例（HiRDB/パラレルサーバの場合）

8.4.5　リスト用RDエリアの配置

基表があるバックエンドサーバにリスト用RDエリアを配置します。リスト用RDエリアを一つ以上作成すれば，そのバックエンドサーバにあるすべての表に対するリストを作成できます。

また，ディスクに対するアクセスの競合をなくすため，リスト用RDエリア以外のRDエリアを配置したディスクとは異なるディスクにリスト用RDエリアを配置するようにします。リスト用RDエリアの配置例を次の図に示します。

図8‒12　リスト用RDエリアの配置例（HiRDB/パラレルサーバの場合）

8.5　ユニット数又はサーバ数が多いシステムを構築する場合の考慮点

ここでは，ユニット数又はサーバ数が多いシステムを構築，運用する場合の考慮点について説明します。目安として，10ユニット以上，又は10サーバ以上のシステムを構築して運用する場合にお読みください。

なお，ここでいうサーバとは，フロントエンドサーバ，ディクショナリサーバ，及びバックエンドサーバのことです。これらのサーバが10サーバ以上の場合にお読みください。

8.5.1　システム構築時の考慮点

(1)　システム定義の設定

ユニット数又はサーバ数が多いシステムを構築する場合，HiRDBで使用するポートを固定して通信負荷を軽減する必要があります。そのため，次の表に示すシステム定義のオペランドを指定してください。

表8‒8　通信負荷を軽減するために指定する必要があるオペランド

項番

オペランド名

説明

1

pd_name_fixed_port_lookup=Y

このオペランドにYを指定して，自ユニットの共用メモリ情報を使って，ほかのユニットと通信をするようにしてください。また，併せて項番2のオペランドを指定してください。

2

pd_mlg_port又はpdunitの-mオプション

pd_alv_port又はpdunitの-aオプション

pd_trn_port又はpdunitの-tオプション

pd_scd_port又はpdunitの-sオプション

pd_name_port又はpdunitの-pオプション

−

3

pd_ipc_conn_nblock_time

HiRDBのサーバ間通信を行う際に，稼働していないサーバがあると，このオペランドに指定した時間まで次の処理を待ち合わせます。そのため，このオペランドの指定値が大き過ぎると，性能低下の原因になります。

ネットワークの負荷が高くないシステムの場合は，このオペランドに2（秒）を指定してください。

ネットワーク負荷の高いシステムの場合は，次に示すどちらかの処置をしてください。

ネットワーク環境に合わせて，このオペランドの指定値を決める

ネットワーク環境を見直して，ネットワーク環境の増強を検討する

4

pd_bes_connection_hold=Y

特にありません。

5

pd_bes_conn_hold_trn_interval

UAPの接続時間（SQLのCONNECTからDISCONNECTまでの間）が短い場合は，このオペランドに0を指定してください。

（凡例）−：該当しません。

(2)　高速接続機能の設定

高速接続機能を使用して通信負荷を軽減してください。高速接続機能については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

(3)　影響分散スタンバイレス型系切り替え機能の設定

一つのHAグループに定義できるユニット数の上限は32です。そのため，ユニット数が33以上の場合は，HAグループを複数定義してください。影響分散スタンバイレス型系切り替え機能については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(4)　ファイルのオープン数の設定

ユニット数又はサーバ数が多い場合，ファイルのオープン数の上限値について考慮する必要があります。単一プロセスがオープン又はロックできるファイル数の物理限界値を設定するオペレーティングシステムパラメタ（AIXの場合はnofiles_hard，Linuxの場合はhard nofile）の指定値を検討してください。オペレーティングシステムパラメタについては，「OSのオペレーティングシステムパラメタの見積もり」を参照してください。

(5)　Listenキュー不足の発生を抑える設定

通信時に使用するTCP/IPのListenキューが不足することがあります。Listenキューの指定値が小さ過ぎないか確認してください。Listenキューの指定方法については，「Listenキュー指定値」を参照してください。

(6)　ポート数不足の発生を抑える設定

通信時に使用するポート数が不足することがあります。ポート数不足の発生を抑えるようにしてください。設定方法については，「ポート数不足を回避する方法」を参照してください。

8.5.2　システム運用時の考慮点

トランザクション又はコマンド（ユティリティを含む）の実行時，次に示す現象が発生して通信エラーとなることがあります。その結果，トランザクション又はコマンドがエラーとなったり，ホスト間監視によって，ユニットの異常が検知（KFPS05289-Eメッセージが出力）されたりすることがあります。

リモートシェルが使用するポート数が不足する

HiRDBのコマンドを実行すると，内部的にリモートシェルが実行されます。そのため，コマンドの実行対象となるユニットやサーバ数が多い場合，リモートシェルが使用するポート数が不足することがあります。

システムで使用するポート数が不足する

ユニット又はサーバ数が多い場合，HiRDBのサーバ間通信の接続数が増加し，システムで使用するポート数が不足することがあります。

ネットワーク帯域が不足する

ユニット又はサーバ数が多い場合，HiRDBのサーバ間通信の接続数が増加し，ネットワーク帯域が不足することがあります。

このような現象が発生した場合，次に示す方法で通信負荷を軽減してください。

(1)　コマンドを実行するときにユニット名を指定する

次に示すコマンドを実行するときは，ユニット名を指定してください。ユニット名を指定すると，ユニット単位でコマンドが実行されるため，コマンドを実行する際に使用されるポート数を削減できます。

pdaudbegin，pdaudend，pdaudrm，pdaudswap

pdcancel

pdcat

pdrisechk

pdstscls，pdstsinit，pdstsopen，pdstsrm，pdstsswap

pdstbegin，pdstend

pdcmt，pdrbk，pdfgt

pdls（サーバ名を指定してもよい）

ただし，ユニット単位にコマンドを実行した場合でも，そのコマンド処理の延長でほかのユニットに処理要求が発生するときは一時的にポートが不足することがあります。その場合はしばらく時間を置いてからコマンドを再度実行してください。

(2)　コマンドを実行するときにサーバ名を指定する

次に示すコマンドを実行するときは，サーバ名を指定してください。サーバ名を指定すると，サーバ単位でコマンドが実行されるため，コマンドを実行する際に使用されるポート数を削減できます。

pdchprc

pdclttrc

pdjarsync

pdlogadpf，pdlogchg，pdlogcls，pdloginit，pdlogls，pdlogopen，pdlogrm，pdlogswap，pdlogsync，pdlogunld，pdlogatul

pdobils

pdpfresh

ただし，サーバ単位にコマンドを実行した場合でも，そのコマンド処理の延長でほかのユニットに処理要求が発生するときは一時的にポートが不足することがあります。その場合はしばらく時間を置いてからコマンドを再度実行してください。

(3)　pddbstコマンドの実行時に通信負荷を軽減する方法

pddbstコマンドを実行する場合は，状態解析をRDエリア単位で実行してください。

(4)　pdloadコマンドの実行時に通信負荷を軽減する方法

pdloadコマンドを実行する場合，入力ファイルを分割格納条件ごとに作成し，RDエリア単位にpdloadコマンドを実行すると，通信負荷を軽減できます。

また，作成した複数の入力ファイルを1か所（同一サーバマシン上）に配置するのではなく，表格納RDエリアがあるサーバマシンに配置すると，通信負荷を軽減できます。

(5)　pdrorgコマンドの実行時に通信負荷を軽減する方法

pdrorgコマンドで表の再編成，表のアンロード，表のリロードを実行する場合，RDエリア単位又はサーバ単位でpdrorgコマンドを実行すると，通信負荷を軽減できます。

pdrorgコマンドでインデクスの再作成，インデクスの再編成，インデクスの一括作成を実行する場合，インデクス単位又はサーバ単位でpdrorgコマンドを実行すると，通信負荷を軽減できます。

(6)　pdcopy又はpdrstrコマンドの実行時に通信負荷を軽減する方法

pdcopy又はpdrstrコマンドを実行する場合，次に示す方法で通信負荷を軽減できます。

-sオプションにサーバ名を一つだけ指定してコマンドを実行する

-rオプションに複数のRDエリア名を指定する場合，同じバックエンドサーバに属するRDエリアだけを指定してコマンドを実行する

また，コマンドの処理対象となるサーバマシンにバックアップファイルを配置すると，通信負荷を軽減できます。

(7)　SQLの実行時に通信負荷を軽減する方法

一つのトランザクションで複数のバックエンドサーバ下のデータをアクセスする場合，サーバ間でデータ通信が発生するため，サーバ間のデータ通信経路を極力減らすようにしてください。次に示す条件を一つでも満たす場合，複数のバックエンドサーバ下のデータをアクセスします。

複数のバックエンドサーバに横分割した表を指定したSQLを発行する

FROM句に二つ以上の表を指定したSQLを発行する

副問合せを指定したSQLを発行する

集合演算を指定したSQLを発行する

共用表のデータを更新するSQLを発行する

同一トランザクション内に複数のSQLを発行する場合，それぞれのSQLのFROM句に異なるバックエンドサーバに定義された表を指定する

これらの条件を一つでも満たす場合は，次に示す対策をして，サーバ間のデータ通信経路を削減してください。

横分割表の分割数を少なくする

SQLの探索条件に分割キーに対する条件を指定する

表の結合時は，対象となる表の分割を合わせ，結合キーを分割キーとする

トランザクションがアクセスする複数の表のデータを同じバックエンドサーバに格納する

(8)　フロータブルサーバの使用時に通信負荷を軽減する方法

フロータブルサーバを使用すると通信負荷が上がるため，フロータブルサーバを極力使用しないでください。次に示す条件を一つでも満たす場合，フロータブルサーバが使用されます。

FROM句に二つ以上の表を指定したSQLを発行する（結合方式にネストループジョインを適用する場合を除く）

副問合せを指定したSQLを発行する

集合演算を指定したSQLを発行する

ORDER BY句を指定したSQLを発行する（ORDER BYのためのソート処理をしなくても，インデクスを検索することでORDER BYに含まれる列のソート順を保証できる場合を除く）

GROUP BY句を指定したSQLを発行する

DISTINCTを指定したSQLを発行する

ビュー表，WITH句，又はFROM句に導出表を指定したSQLを発行する（ビュー表，WITH句を指定したSQLで内部導出表を作成しない場合を除く）

内部導出表を作成する条件については，マニュアル「HiRDB SQLリファレンス」を参照してください。

FOR READ ONLY句を指定したSQLを発行する

これらの条件を一つでも満たす場合は，次に示す対策をすると，使用するフロータブルサーバ数を削減できることがあります。

SQL最適化オプションに"FLTS_ONLY_DATA_BES"を指定する

SQL最適化オプションに"SORT_DATA_BES"を指定する

SQL最適化オプションについては，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

(9)　共用表の使用時に通信負荷を軽減する方法

複数のフロントエンドサーバを経由して共用表を更新すると，通信負荷が上がります。そのため，共用表の更新をする場合は，HiRDBクライアントが接続するフロントエンドサーバができるだけ同じになるようにしてください。

(10)　ユティリティの同時実行数に関する注意事項

バックエンドサーバ数が多い場合，ユティリティの同時実行数が多いと，ユティリティが異常終了することがあります。この場合，同時に実行するユティリティの数を減らすなどの対処をしてください。

(11)　接続ユーザ情報ファイルが出力されない場合の対処方法

KFPS05120-Wメッセージが出力された場合に，$PDDIR/spool/cnctusrinf下に接続ユーザ情報ファイルが出力されないことがあります。この場合，pdls -d act，pdls -d prc，及びpdls -d trnコマンドを各ユニットに対して実行してください。

接続ユーザ情報ファイルについては，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(12)　制限事項

ユニット数が65以上の場合，MIBパフォーマンス情報監視機能は使用できません。

リモートシェルが使用できるポート数の上限を超えた場合，次に示すコマンドは実行できません。

pdconfchk

pdls -d rpc

8.5.3　コマンドの実行時にエラーが発生したときの対処方法

コマンドの実行時にエラーが発生したときの対処方法を次の表に示します。

表8‒9　コマンドの実行時にエラーが発生したときの対処方法

実行したコマンド

エラーの内容と対処方法

pdchgconf

pdchgconfコマンドは，リモートシェルが使用できるポート数の上限を超えた場合には実行できません。この場合，HiRDBをpdstopコマンドで正常終了してから構成変更をしてください。

pdtrndec

pdtrndecコマンドは，リモートシェルが使用できるポート数の上限を超えた場合には実行できません。この場合，未決着状態のトランザクションを手動で決着させてください。未決着状態のトランザクションを手動で決着させる方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「未決着状態のトランザクションがあるときの対処方法」を参照してください。

pdprgcopy又はpdprgrenew

pdprgcopy又はpdprgrenewコマンドは，リモートシェルが使用できるポート数の上限を超えた場合には実行できません。この場合，HiRDBがインストールされているサーバマシンに，それぞれ修正版をインストールして入れ替えを行ってください。

pdstart

pdstartコマンドは，リモートシェルが使用できるポート数の上限を超えた場合には実行できません。この場合，HiRDB/パラレルサーバを構成する各サーバマシンでpdstart -qコマンドを実行してHiRDBを開始してください。

pdorend

pdorendコマンドでオンライン再編成の追い付き反映をする際に，サーバ数が多いと通信負荷が大きくなり，-wオプションに指定した追い付き反映処理の最大待ち時間を超えてエラーになることがあります。この場合，次に示す対処をしてください。

-wオプションの指定値を大きくする

pdorendコマンド実行中のオンライン業務のトランザクション量を抑える

9　マルチHiRDBの設計

この章では，マルチHiRDBのシステム設計で検討する項目について説明します。

9.1　マルチHiRDBのシステム設計

マルチHiRDBのシステムを設計する場合に，通常のHiRDBと設計方法が異なる箇所についてだけ説明します。

9.1.1　マルチHiRDBのインストール

マルチHiRDBをインストールする場合に気を付けることについて説明します。

(1)　HiRDB管理者の登録

マルチHiRDBのサーバでは，HiRDBごとに別々のHiRDB管理者を登録してください。HiRDB管理者の登録については，「HiRDB管理者の登録」を参照してください。

(2)　HiRDB運用ディレクトリの作成

マルチHiRDBのサーバでは，HiRDBごとに異なるHiRDB運用ディレクトリを作成してください。HiRDB運用ディレクトリについては，「HiRDB運用ディレクトリの作成」を参照してください。

9.1.2　マルチHiRDBの環境設定

(1)　HiRDBサーバの環境変数の設定

マルチHiRDBのサーバで別々に設定したHiRDB管理者は，それぞれが操作する対象のHiRDBを環境変数PDDIRで判別します。HiRDB管理者別に，HiRDB運用ディレクトリを環境変数PDDIRに指定します。

また，環境変数PATHに各HiRDBの$PDDIR/binを設定すると，PATH中で先に指定したHiRDBの運用コマンドしか使用できません。そこで，各HiRDBを操作し分けるには，それぞれのHiRDB用のウィンドウを用意し，それぞれのウィンドウで環境変数を設定して運用することをお勧めします。

HiRDB管理者が設定する環境変数については，「環境変数の設定」を参照してください。

(2)　HiRDBシステム定義の設定

HiRDBごとにHiRDBシステム定義を作成してください。HiRDBシステム定義に指定する次に示す情報は，HiRDBごとに変えてください。

HiRDB識別子（システム共通定義のpd_system_idオペランド）

HiRDBのポート番号（システム共通定義のpd_name_portオペランド）

ユニット識別子（ユニット制御情報定義のpd_unit_idオペランド）

(3)　クライアント環境定義の設定

クライアントからどのHiRDBにアクセスするかは，クライアント環境定義のPDNAMEPORTオペランドで指定します。アクセスするHiRDBのポート番号をPDNAMEPORTオペランドに指定してください。クライアント環境定義については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

(4)　ユティリティ専用ユニットの設置

マルチHiRDBにユティリティ専用ユニットを設置する場合，1.又は2.のどちらかのシステム構成が選択できます。

HiRDBごとにユティリティ専用ユニットを持つシステム構成

複数のHiRDBでユティリティ専用ユニットを共用するシステム構成

HiRDBごとに別々の業務をする場合は，1. のシステム構成をお勧めします。相互系切り替え構成で系切り替え機能を使用する場合は，2. のシステム構成をお勧めします。

マルチHiRDBでのユティリティ専用ユニットの設置例を次の図に示します。

図9‒1　マルチHiRDBでのユティリティ専用ユニットの設置例（HiRDBごとにユティリティ専用ユニットを持つシステム構成)

図9‒2　マルチHiRDBでのユティリティ専用ユニットの設置例（複数のHiRDBでユティリティ専用ユニットを共用するシステム構成)

(5)　ライブラリの共用化

マルチHiRDBを構成する各HiRDBで，インストールディレクトリ（/opt/HiRDB_S又は/opt /HiRDB_P）下のライブラリの一部を共用化できます。pdmemsv -sコマンドでライブラリの一部を共用化すると，必要なメモリを削減できます。

ただし，ライブラリの一部を共用化するには，次に示す前提条件があります。

マルチHiRDBを構成するHiRDBのバージョンが同じであること

マルチHiRDBを構成するHiRDBが使用する文字コードが同じであること

マルチHiRDBを構成するHiRDBが使用するロード種別が同じであること（POSIXライブラリ版を使用する場合は全HiRDBで使用すること）

なお，ライブラリを共用化する場合，インストールディレクトリとHiRDB運用ディレクトリを格納するボリュームを別々にしてください。こうすると，インストールディレクトリを格納するハードディスクに障害が発生してHiRDBが稼働できなくなった場合，pdmemsv -dコマンドでライブラリの共用化を解除すれば，HiRDBが稼働できるようになります。ライブラリを共用化する手順を次に示します。

# pdsetup /USERS/DB1           1
# pdsetup -d /USERS/DB1        2
# PDDIR="USERS/DB1"            3
# export PDDIR
# $PDDIR/bin/pdmemsv -s        4
# pdsetup /USERS/DB1           5

〔説明〕

スーパユーザがこの作業を実行してください。

インストールディレクトリ以外のディレクトリに，HiRDBを構築します。

一度，OSへの登録を解除します。このとき，メッセージKFPS00036-Qに対して，nを返答します。

環境変数PDDIRを設定します。

ライブラリを共用化します。

もう一度，HiRDBをOSに登録します。

注意事項

HiRDBを再インストールする場合，pdmemsv -dコマンドでライブラリの共用化をいったん解除してください。再インストール後に，再度pdmemsv -sコマンドを実行してライブラリを共用化してください。

また，pdsetup -dコマンドを実行した際にKFPS00036-Qメッセージにyで応答し，OSへの登録を解除した場合，pdmemsvコマンドを前記の手順に従って再実行してください。

9.2　バージョンアップ時の注意事項

9.2.1　マルチHiRDB環境下でHiRDBをバージョンアップするときの注意事項

ここでは，マルチHiRDB環境下でHiRDBをバージョンアップするときの注意事項について説明します。

(1)　全HiRDBを同時にバージョンアップする場合

マルチHiRDB環境で，全HiRDBを同時にバージョンアップする場合の手順の概略を次に示します。バージョンアップ手順の詳細については，「HiRDBのバージョンアップ」を参照してください。

〈手順〉

旧バージョンの全HiRDBをpdsetup -dコマンドでOSから削除します。KFPS00036-Qメッセージには，yで応答します（nで応答すると，元の環境がそのまま残るため，新バージョンのHiRDBをインストール，セットアップしても，新バージョンに入れ替わりません）。

新バージョンのHiRDBをインストールします。

新バージョンの全HiRDBをpdsetupコマンドでOSに登録します。

(2)　一部のHiRDBだけをバージョンアップする場合

マルチHiRDB環境で，一部のHiRDBだけをバージョンアップする場合の手順の概略を次に示します。バージョンアップ手順の詳細については，「HiRDBのバージョンアップ」を参照してください。

〈手順〉

バージョンアップ対象のHiRDBをpdsetup -dコマンドでOSから削除します。KFPS00036-Qメッセージには，yで応答します（nで応答すると，元の環境がそのまま残るため，新バージョンのHiRDBをインストール，セットアップしても，新バージョンに入れ替わりません）。

新バージョンのHiRDBをインストールします。

バージョンアップ対象のHiRDBをpdsetupコマンドでOSに登録します。

10　グローバルバッファ，ローカルバッファの設計

この章では，グローバルバッファ，ローカルバッファを設計する上で検討する項目について説明します。

10.1　グローバルバッファの割り当て

グローバルバッファとは，ディスク上のRDエリアに格納されているデータを入出力するためのバッファの集まりのことで，共用メモリ上に確保されます。データを更新するためにバッファ上で更新され，データベースには未反映のバッファを更新バッファといいます。また，データを参照するためのバッファ，及びデータベースに反映済みのバッファを参照バッファといいます。

データを格納するRDエリア又はインデクスには，必ずグローバルバッファを割り当てます。グローバルバッファには次に示す種類があります。

インデクス用グローバルバッファ

データ用グローバルバッファ

LOB用グローバルバッファ

また，HiRDBの稼働中にグローバルバッファを追加，変更，又は削除することをグローバルバッファの動的変更といいます。動的変更をするには，pdbufmodコマンドを使用します。グローバルバッファの動的変更の詳細は，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

それぞれのグローバルバッファと割り当て方法について説明します。

10.1.1　インデクス用グローバルバッファの割り当て

アクセス頻度が高いインデクスがある場合，特に，クラスタキーやUNIQUEを指定したインデクスがある場合は，そのインデクスに専用のグローバルバッファを割り当てるようにします。これでインデクスが常駐できるため，インデクスにアクセスするときの入出力回数が削減できます。

インデクス専用のグローバルバッファを割り当てると，このグローバルバッファは，表の行を格納したユーザ用RDエリアのグローバルバッファとは独立して管理されます。このため，グローバルバッファ内でインデクスページとデータページが共用されることがありません。しかし，あるインデクスに対して，表やほかのインデクスと同一のグローバルバッファを割り当てると，ほかの表のデータなどが一時的に大量に入力された場合，このインデクスの情報がグローバルバッファ上から追い出されてしまうことがあります。

インデクス専用のグローバルバッファの概要を次の図に示します。

図10‒1　インデクス用グローバルバッファの概要

10.1.2　データ用グローバルバッファの割り当て

(1)　異なるページ長のRDエリアが複数ある場合

異なるページ長のRDエリアが複数ある場合は，同じか又は近いページ長のRDエリアをまとめて一つのグローバルバッファに割り当てます。これによって，メモリの使用効率が良くなります。

異なるページ長のRDエリアをまとめて一つのグローバルバッファに割り当てると，ページ長が最も大きいRDエリアに合わせてグローバルバッファが確保されます。このため，ページ長が小さいRDエリアに対してデータページの入出力をした場合，グローバルバッファ一面に使用されない領域ができることになり，メモリの使用効率が下がります。

グローバルバッファの割り当ての例を次の図に示します。

図10‒2　グローバルバッファの割り当ての例

HiRDB/パラレルサーバの場合は，サーバごとにページ長が最も大きいRDエリアに合わせてグローバルバッファが確保されます。例えば，ページ長が最も大きいRDエリアのページ長がバックエンドサーバ1は4096バイト，バックエンドサーバ2は8192バイトの場合，割り当てられるグローバルバッファサイズはバックエンドサーバ1が4096バイト，バックエンドサーバ2が8192バイトになります。

(2)　一つのグローバルバッファに複数のRDエリアを割り当てる場合

複数のRDエリアを構成するHiRDBファイルが一つのHiRDBファイルシステム領域に含まれる場合は，これらのRDエリアを一つのグローバルバッファに割り当てるようにします。

(3)　UAPからのアクセス方法が異なるRDエリアが複数ある場合

同じページ長でも，UAPからのアクセス方法が異なるRDエリアが複数ある場合，例えば，用途が異なるRDエリア，順次処理が多くて更新が少ないRDエリア，追加や更新が多いRDエリアなどがある場合は，それぞれ異なるグローバルバッファを割り当てるようにします。

(4)　RDエリアの追加が予想される場合

データベース構成変更ユティリティ（pdmod）で追加できるRDエリアを次に示します。

ユーザ用RDエリア

ユーザLOB用RDエリア

データディクショナリLOB用RDエリア

ストアドプロシジャを管理するディクショナリ表を格納するデータディクショナリ用RDエリア

リスト用RDエリア

また，フレキシブルハッシュ分割した表を格納しているRDエリアは，ALTER TABLEでRDエリアを追加できます。追加したRDエリアを使用するためには，グローバルバッファを割り当てる必要があります。このため，RDエリアの追加が予想される場合は，追加が予想されるRDエリアの最大ページを見込んで，システム共通定義のpdbufferオペランドで-oオプションを指定したグローバルバッファを用意しておきます。

なお，あらかじめグローバルバッファを割り当てていなかった場合は，システム共通定義のpdbufferオペランドで，追加したRDエリアへの割り当てを再度定義します。これによって，追加したRDエリアを使用できます。

(5)　リスト用RDエリアにグローバルバッファを割り当てるときの注意

リスト用RDエリアにグローバルバッファを割り当てる場合，ユーザ用RDエリアにグローバルバッファを割り当てるときの設計に加え，次に示す点に注意してください。

リスト用RDエリアのグローバルバッファと，表やインデクスのグローバルバッファを共用したときに大量のリストを作成すると，表やインデクスのデータがグローバルバッファから追い出されてしまうことがあります。したがって，なるべく共用しないで，リスト用RDエリア専用のグローバルバッファを割り当ててください。

リスト用RDエリアのグローバルバッファのバッファ面数には，なるべく「同時にアクセスするリスト数×1.5」以上の値を指定してください。

リスト用RDエリアのグローバルバッファと，表やインデクスのグローバルバッファとを共用する場合，ページ長が同じか又はページ長が近いRDエリアを共用してください。

リスト用RDエリアのグローバルバッファにプリフェッチ機能を指定した場合，次に示すSQL文が実行されたときにセグメントサイズ分のページを一括して入力します。

SELECT文でリストを介した表の検索をする場合，リストページを一括して入力します。

ASSIGN LIST文でリストからリストを作成する場合，FROM句に指定したリストのリストページを一括して入力します。

10.1.3　LOB用グローバルバッファの割り当て

次に示す場合に，LOB用RDエリアにグローバルバッファを割り当てるようにします。これによって，LOB用RDエリアに格納されているデータの入出力回数が削減されます。

プラグインインデクスを格納している場合

データ量がそれほど多くなく，バッファリング効果が望める場合

アクセス頻度の高いLOBデータを格納している場合

なお，RDエリア間のバッファリングの干渉を避けるため，単独のRDエリアに割り当てることをお勧めします。次に示すLOB用RDエリアにグローバルバッファを割り当てられます。

データディクショナリLOB用RDエリア

ユーザLOB用RDエリア

レジストリLOB用RDエリア

10.1.4　グローバルバッファの割り当て方法

(1)　インデクス用グローバルバッファを割り当てる場合

システム共通定義のpdbufferオペランドの-iオプションに，インデクス用グローバルバッファを割り当てるインデクスを，「認可識別子．インデクス識別子」の形式で指定します。

クラスタキーの場合はインデクス識別子をHiRDBが決定するため，クラスタキーを指定した表を定義した後に，ディクショナリ表のSQL_INDEXES表のINDEX_NAME列を検索してインデクス識別子を確認してください。クラスタキーのインデクス識別子は，次のように表示されます。

(CLUSTER表番号)

ディクショナリ表の検索方法とSQL_INDEXES表については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

定義したインデクスにインデクス用グローバルバッファを割り当てる場合は，いったんHiRDBを正常終了し，pdbufferオペランドを指定してインデクス用グローバルバッファを割り当ててください。この作業を行わない場合，定義したインデクスはインデクス格納RDエリアに割り当てられているデータ用グローバルバッファを使用します。

●グローバルバッファ面数を見積もるときの考え方

グローバルバッファ面数は，インデクスの総ページ数（インデクスの格納ページ数として算出した値）以上とすることを原則とし，そこからインデクスの重要度によってグローバルバッファ面数を減らしてください。

インデクスの使用ページ数は，データベース状態解析ユティリティ（pddbst）で確認できます。

(2)　データ用グローバルバッファを割り当てる場合

システム共通定義のpdbufferオペランドの-rオプションでグローバルバッファに割り当てるRDエリア名を指定します。

(3)　LOB用グローバルバッファを割り当てる場合

次に示す手順で割り当てます。

システム共通定義のpdbufferオペランドの-rオプションでグローバルバッファに割り当てるLOB用RDエリア名を指定します。

システム共通定義のpdbufferオペランドの-bオプションでグローバルバッファに割り当てるLOB用RDエリア名を指定します。

(4)　グローバルバッファの定義例

RDエリアの構成

RDエリアの構成は次のとおりとします。

RDエリアの種類

RDエリア名

マスタディレクトリ用RDエリア

RDMAST

データディレクトリ用RDエリア

RDDIR

データディクショナリ用RDエリア

RDDIC

ユーザ用RDエリア

USER01，USER02，USER03

ユーザLOB用RDエリア

ULOB03

データディクショナリLOB用RDエリア

DICLOB01，DICLOB02

リスト用RDエリア

LIST01

定義例

グローバルバッファの定義例を次に示します。

pdbuffer -a DGB1 -n 1000 -r RDMAST,RDDIR,RDDIC              1
pdbuffer -a DGB2 -n 1000 -r USER01,USER02
pdbuffer -a DGB3 -n 1000 -r USER03
pdbuffer -a DGB4 -n 1000 -r ULOB03
pdbuffer -a DGB5 -n 1000 -r DICLOB01
pdbuffer -a DGB6 -n 1000 -r DICLOB02
pdbuffer -a DGB7 -n 1000 -r LIST01

pdbuffer -a LGB1 -n 1000 -b ULOB03                          2
pdbuffer -a LGB2 -n 1000 -b DICLOB01
pdbuffer -a LGB3 -n 1000 -b DICLOB02

pdbuffer -a IGB1 -n 1000 -i USER1.INDX01                    3
pdbuffer -a IGB2 -n 1000 -i USER1.INDX02

〔説明〕

データ用グローバルバッファの定義です。作成するすべてのRDエリアを-rオプションで指定します。

LOB用グローバルバッファの定義です。

-bオプションに指定しているRDエリアは，-rオプションでも指定しておく必要があります。

インデクス用グローバルバッファの定義です。-iオプションにインデクスの認可識別子とインデクス識別子を指定します。

この定義例に出てくるpdbufferオペランドのオプションを簡単に説明します。

-a：グローバルバッファの名称を指定します。

-n：グローバルバッファの面数を指定します。

-r：データ用グローバルバッファを割り当てるRDエリアを指定します。

-b：LOB用グローバルバッファを割り当てるLOB用RDエリアを指定します。

-i：インデクス用グローバルバッファを割り当てるインデクスを指定します。

10.2　グローバルバッファのバッファ面数の設定

10.2.1　グローバルバッファのバッファ面数の設定するときの考慮点

(1)　共用メモリの上限を考慮した設定

グローバルバッファのバッファ面数を設定するには，共用メモリの上限を超えないように設定します。現状の共用メモリの上限を超えたバッファ面数を設定する必要がある場合は，OSの共用メモリセグメント一つ当たりの上限をsamコマンドで再設定して，一つの共用メモリセグメント内に収まるバッファ面数を設定します。ただし，サーバマシンで確保できる共用メモリには限界があることに注意してください。

共用メモリでは，一つの共用メモリセグメントに確保できる容量がOSによって決められています。一つの共用メモリセグメントに確保できないグローバルバッファを定義すると，複数の共用メモリセグメントが確保されるため，共用メモリに対するアクセスのオーバヘッドが大きくなります。

(2)　バッファヒット率を考慮した設定

グローバルバッファは，共用メモリ上に確保されます。必要以上にグローバルバッファのバッファ面数を設定すると，共用メモリが増加して，システムのディスク容量及びメモリを圧迫します。また，グローバルバッファを検索するためのオーバヘッドも大きくなります。このため，必要最低限の入出力性能が得られるように設定する必要があります。

必要最低限の入出力性能が得られるように設定するには，グローバルバッファ全体のヒット率（更新バッファヒット率＋参照バッファヒット率）及び参照バッファヒット率が高くなるように設定します。このためには，次に示す方法があります。

グローバルバッファのバッファ面数を大きくします。

グローバルバッファに割り当てるRDエリア又はインデクスを異なるグローバルバッファに分けます。

なお，上記の方法でバッファ面数を設定してHiRDBを稼働してから性能向上を図る場合は，pdbuflsコマンド又は統計解析ユティリティ（pdstedit）を指定します。

pdbuflsコマンドの場合には，編集項目である，グローバルバッファ全体のヒット率を高くなるように面数を設定します。

統計解析ユティリティ（pdstedit）の場合には，編集項目である，更新バッファヒット率及び参照バッファヒット率を参照して，グローバルバッファ全体のヒット率が高くなるように面数を設定します。

(3)　設定方法

システム共通定義のpdbufferオペランドの-nオプションでバッファ面数を指定します。

10.3　プリフェッチ機能の指定

プリフェッチ機能とは，グローバルバッファ（又はローカルバッファ）上に複数のページを一括して入力することです。

10.3.1　プリフェッチ機能の効果

キャラクタ型スペシャルファイルを使用して大量検索をする場合に入出力時間を短縮できます。特にインデクスを使用しない検索又はインデクスを使用して昇順検索をする表で，データ件数が多い場合に有効です。

10.3.2　適用基準

プリフェッチ機能は次に示すSQL文又はユティリティの場合にページを一括して入力します。

インデクスを使用しないSELECT，UPDATE，DELETE文の場合にデータページを一括して入力します。

インデクスを使用した昇順検索をするSELECT，UPDATE，DELETE文（=条件，IN条件を除く）の場合にインデクスリーフページを一括して入力します。

クラスタキーを使用した昇順検索をするSELECT，UPDATE，DELETE文（=条件，IN条件を除く）の場合にインデクスリーフページ及びデータページを一括して入力します。

ローカルバッファを使用しないデータベース再編成ユティリティ（pdrorg）のアンロードの場合にインデクスリーフページ及びデータページを一括して入力します。

10.3.3　指定方法

(1)　グローバルバッファの場合

プリフェッチ機能を動作させるには，システム共通定義のpdbufferオペランドの-mオプションに1以上を指定します。また，一括して入力するページ数は，pdbufferオペランドの-pオプションに指定します。

(2)　ローカルバッファの場合

プリフェッチ機能を使用するには，pdlbufferオペランドの-pオプションに一括して入力するページ数を指定します。

10.3.4　指定上の考慮点

プリフェッチ機能を使用する場合，グローバルバッファ（又はローカルバッファ）とは別に一括入力専用のバッファが取られます。これによって，グローバルバッファ用の共用メモリが増加します。グローバルバッファが使用する共用メモリの計算式については，「HiRDBのメモリ所要量」を参照してください。

プリフェッチ機能が有効に動作しているかどうかは統計解析ユティリティ（pdstedit）又はpdbuflsコマンドのプリフェッチヒット率を参照してください。

10.4　非同期READ機能の指定

10.4.1　非同期READ機能の効果と指定方法

プリフェッチ機能を使用してグローバルバッファ上に複数のページを一括入力するとき，一括入力用のバッファにDB処理サーバプロセスから同期処理で一括入力して先読みをしています。非同期READ機能とは，プリフェッチ機能使用時に一括入力用のバッファを2面用意し，DB処理が一つのバッファを使用中にDB処理とは非同期に非同期READプロセスがもう一つのバッファに先読み入力をする機能です。DB処理と先読み入力を同時に実行させることで処理時間を短縮できます。また，HiRDB/パラレルサーバの場合は，入出力の待ち時間にスレッドを切り替えて処理することで入出力待ち時間を削減できます。

なお，非同期READ機能はローカルバッファには使用できません。また，SCHEDULE属性のRDエリアには適用されません。プリフェッチ機能で動作します。

(1)　非同期READ機能の効果

プリフェッチ機能と同じですが，プリフェッチ機能だけを使用した場合と比べて，非同期READ機能は処理負荷が高いジョイン処理などで有効です。非同期READ機能は，入出力処理時間が長いキャラクタ型スペシャルファイルを使用している場合，特に効果があります。逆に，入出力時間が掛からない通常ファイル又は日立ディスクアレイシステムのディスクなどを使用している場合は余り効果が得られないことがあります。

(2)　指定方法

プリフェッチ機能の指定（pdbufferオペランドの-mオプションに1以上を指定）をしていることが前提です。

pd_max_ard_processオペランドで，非同期READプロセス数を指定します。0を指定するか，又はこのオペランドを省略した場合，非同期READ機能は動作しません。

(3)　指定上の考慮点

プリフェッチ機能を使用する場合，グローバルバッファとは別に一括入力専用のバッファが2面取られます。これによって，グローバルバッファ用の共用メモリが増加します。グローバルバッファが使用する共用メモリの計算式については，「HiRDBのメモリ所要量」を参照してください。

10.5　デファードライト処理の指定

10.5.1　デファードライト処理の効果と指定方法

デファードライト処理とは，グローバルバッファ上で更新されたページをCOMMIT文が発行されてもディスクに書き込まないで，更新ページ数がある一定の値に達した時点でディスクに書き込む処理のことです。なお，更新ページ数がある一定の値（HiRDBが決定する値）に達した時点をデファードライトトリガといいます。ディスクに書き込む更新ページの数は，システム共通定義のpdbufferオペランドの-wオプションで指定した，デファードライトトリガでの更新ページの出力比率を基にHiRDBが決定します。なお，次のRDエリアはデファードライト処理の対象ではありません。

データディクショナリLOB用RDエリア

ユーザLOB用RDエリア

レジストリLOB用RDエリア

リスト用RDエリア

(1)　デファードライト処理の効果

COMMIT文が発行されてもディスクに書き込まないため，入出力処理の負荷が軽減します。

(2)　指定方法

pd_dbsync_pointオペランドにsyncを指定するか，指定を省略してください。また，pdbufferオペランドの-wオプションに，デファードライトトリガでの更新ページ出力比率を指定します。

(3)　指定上の考慮点

グローバルバッファに割り当てるRDエリアに格納された表やインデクスに対する更新が多い場合は，デファードライトトリガでの更新ページの出力比率を低めに設定します。

グローバルバッファに対する更新が多くても，同じデータに対する更新がほとんど発生しない場合は，デファードライトトリガでの更新ページの出力比率を高めに設定します。

HiRDBを稼働してから，更に性能の向上を図る場合は，pdbuflsコマンドを使用します。それぞれの編集項目である各グローバルバッファの更新要求ヒット率を参照して，次に示すように設定します。

更新要求バッファヒット率が高い場合は，デファードライトトリガでの更新ページの出力比率を低く設定します。

更新要求バッファヒット率が低い場合は，デファードライトトリガでの更新ページの出力比率を高く設定します。

(4)　注意

デファードライトトリガでの更新ページ出力比率を必要以上に高くすると，デファードライト処理でのディスクへの書き込みが多くなります。このため，同時に実行しているトランザクションが入出力待ちになることがあり，レスポンスタイムが悪くなることがあります。

また，必要以上に低くすると，シンクポイントダンプの出力時に，データベースに書き出すページ数が多くなることがあります。このため，同時に実行しているトランザクションが入出力待ちになることがあり，レスポンスタイムが悪くなることがあります。

10.6　デファードライト処理の並列WRITE機能の指定

10.6.1　デファードライト処理の並列WRITE機能の効果と指定方法

デファードライト処理の並列WRITE機能とは，デファードライトの書き込み処理を複数のプロセスで並列に実行する機能です。並列WRITE機能を使用する場合としない場合の概要を次の図に示します。

図10‒3　デファードライト処理の並列WRITE機能の概要

(1)　デファードライト処理の並列WRITE機能の効果

書き込み処理を複数のデファードライト処理用並列WRITEプロセスで実行するため，ディスクへの書き込み時間が短縮されます。

(2)　指定方法

pd_dfw_awt_processオペランドに書き込み処理をするデファードライト処理用並列WRITEプロセス数を指定します。また，デファードライトトリガの要求比率をpd_dbbuff_rate_updpageオペランドに指定します。なお，pd_dfw_awt_processオペランドの記述がない場合，デファードライト処理の並列WRITE機能は無効になります。

(3)　指定上の考慮点

デファードライト処理の並列WRITE機能を指定すると，デファードライト処理用並列WRITEプロセス数が増加するため，CPU利用率が上がります。

10.7　コミット時反映処理の設定

10.7.1　コミット時反映処理の効果と指定方法

コミット時反映処理とは，グローバルバッファ上で更新されたページをCOMMIT文発行時にディスクに書き込む処理のことです。

(1)　コミット時反映処理の効果

COMMIT文の発行時にデータベースの更新内容をディスクに書き込むため，トランザクションの完了時点でデータベースの内容が保証されます。そのため，全面回復処理時に，シンクポイント時点からデータベースを回復する必要がなく，全面回復処理の時間が短縮できます。

(2)　指定方法

pd_dbsync_pointオペランドにcommitを指定します。

ただし，LOB用RDエリアはこのオペランドの影響を受けません。ディレクトリ部はCOMMIT文発行時点で反映されます。データ部はLOB用グローバルバッファを割り当てているかどうかによって処理が異なります。LOB用グローバルバッファを割り当てていない場合は更新要求時にすぐに反映されます。LOB用グローバルバッファを割り当てている場合はCOMMIT文発行時点で反映されます。ただし，グローバルバッファが満杯になったときはその時点で反映されます。

(3)　指定上の考慮点

pdbuflsコマンドで取得した情報を参照して，ディスクへの出力回数が多くて更新要求ヒット率が低い場合には，グローバルバッファのバッファ面数を大きく設定します。

10.8　グローバルバッファのLRU管理方式

HiRDBでは，業務の種類（オンライン業務又はバッチ業務）によって，グローバルバッファのLRU管理方式を選択できます。

10.8.1　LRUの管理方式

LRUの管理方式には，次に示す2種類があります。

参照バッファ及び更新バッファの独立したLRUでの管理

グローバルバッファの一括したLRUでの管理

(1)　参照バッファ及び更新バッファの独立したLRUでの管理

参照バッファ及び更新バッファをそれぞれ独立したLRUで管理します。

グローバルバッファの不足時には，グローバルバッファ内のアクセスした参照バッファの中で，最も古いバッファがメモリから追い出されます。

(a)　適用基準

参照バッファ及び更新バッファをそれぞれ独立したLRUで管理した方がよい場合を次に示します。

検索処理に比べて，更新処理の割合が比較的少ない場合で更新バッファヒット率が高い場合（オンライン業務のように1トランザクション当たりの参照，更新件数が比較的少ない場合）

(b)　指定方法

システム共通定義のpd_dbbuff_lru_optionオペランドにSEPARATEを指定します。

(c)　注意事項

大量の更新処理が発生した場合，参照バッファヒット率が低下し，検索処理が遅くなります。

次のどちらかに該当する場合は，無条件にpd_dbbuff_lru_optionオペランドにMIXを仮定します。そのため，参照バッファ及び更新バッファの独立したLRUでの管理はできません。

pd_dbsync_pointオペランドにcommitを指定している場合

pd_dbbuff_binary_data_lruオペランドにNを指定している場合

(2)　グローバルバッファの一括したLRUでの管理

グローバルバッファを一括したLRUで管理します。グローバルバッファの不足時には，グローバルバッファ内のアクセスしたバッファで，最も古いバッファがメモリから追い出されます。

(a)　適用基準

グローバルバッファを一括したLRUで管理した方がよい場合を次に示します。

検索処理に比べて，更新処理の割合が多い場合，突発的な大量検索又は大量更新が発生する場合（オンライン業務とバッチ業務など，大量検索，大量更新が共存する場合）

(b)　指定方法

システム共通定義のpd_dbbuff_lru_optionオペランドにMIXを指定します。

システム共通定義のpdbufferオペランドの-wオプションに，デファードライトトリガでの更新ページの出力比率を指定します。

(c)　注意事項

更新バッファヒット率が高い場合には，大量検索によって更新バッファが一時的にメモリから追い出されます。このような場合には，更新処理の延長でファイルの読み込みが発生し，処理が遅くなる場合があります。

pd_dbsync_point=syncの指定又は省略時には，検索処理の延長でファイルへの書き込みが発生し，検索処理が遅くなる場合があります。

10.8.2　UAPごとのLRU管理抑止設定

OLTP環境で，UAPの大量検索や大量更新によってグローバルバッファにキャッシュされた直近の内容がメモリから追い出され，OLTP性能を一時的に低下させてしまうことがあります。このとき，大量検索や大量更新をするUAPを特定できるのであれば，UAPごとにLRU管理を抑止する設定をすることで，OLTP性能の低下を回避できます。

参考

LRU管理を抑止できるのはUAPからのアクセスだけです。コマンドやユティリティからのアクセスの場合は，LRU管理が行われます。ただし，次のコマンドはLRU管理が抑止されます。

データベース状態解析ユティリティ（pddbst）

次のどちらかの条件に該当する場合，LRU管理が抑止されます。

・-sオプションを指定しない

・-sオプションと-bオプションを指定する

空きページ解放ユティリティ（pdreclaim）

globalbuffer_lru文の値がnoの場合，LRU管理が抑止されます。

(1)　適用基準

OLTP環境で，グローバルバッファを使用して大量検索や大量更新をするUAPを実行する場合に適用することをお勧めします。

(2)　適用の効果

LRU管理を抑止したUAPがアクセスしたページはアクセス頻度に関係なく，最も古い時にアクセスしたページとしてグローバルバッファ上にキャッシュされます。そのため，LRU管理を適用したUAPがアクセスしたページより先にメモリから追い出されるようになり，LRU管理を適用したUAPがアクセスしたページはメモリから追い出されなくなります。ただし，LRU管理を抑止するUAPとLRU管理を抑止しないUAPが同じページにアクセスする場合，そのページはLRU管理されます。

(3)　指定方法

クライアント環境定義のPDDBBUFLRUオペランドにNOを指定します。

(4)　注意事項

LRU管理を抑止するUAPがアクセスしたページは，アクセス頻度に関係なく，バッファ不足が発生すると，メモリからの追い出し対象となります。そのため，LRU管理を抑止するUAPはバッファヒット率の低下に伴う入出力回数の増加によって，レスポンス性能が低下することがあります。

UAPは1〜4面のバッファを同時に確保します。そのため，LRU管理を抑止する設定をした場合でも，UAPごとにグローバルバッファにキャッシュされているページの中で1〜4ページはキャッシュから追い出されるおそれがあります。

更新を行うUAPに対してLRU管理を抑止した場合，DBへの書き込み回数が多く，ログ出力契機が頻繁に発生するため，LRU管理を抑止しない場合に比べて，出力されるログ量が多くなります。容量が不足しないように次のようにしてください。

システムログファイルの容量を再度見積もりする

ログレスモードで実行できる場合，クライアント環境定義のPDDBLOGにNOを指定する

LRU管理を抑止する場合のログ量は，次に示す計算式で求めます。なお，pd_log_rec_lengオペランドの指定値を1024にすると，LRU管理を抑止する場合に出力されるログ量を最小に抑えられます。

更新GET数※×pd_log_rec_lengオペランドの値

注※

更新GET数は，UAP統計レポートのDIDUCの値，又はUAPに関する統計情報のDIDUCの値で確認できます。

LRU管理を抑止するUAPでも，ロールバックが発生した場合はLRU管理されることがあります。LRU管理されるかどうかはロールバックのタイミングによって次のように異なります。

ロールバックのタイミング

LRU管理されるかどうか

SQLでタイミングを定義する場合

制御系SQLのROLLBACK文を指定して，ROLLBACK文が実行される直前のコミット時点までロールバックされるとき

LRU管理は抑止されます。

HiRDBによって自動的にロールバックされる場合

SQL実行時に処理が続行できなくなり，HiRDBによって直前のコミット時点まで暗黙的にロールバックされるとき

LRU管理は抑止されます。

UAPの異常終了時にHiRDBによって直前のコミット時点までロールバックされるとき

LRU管理が行われます。

ディレードリランによってロールバックされるとき

LRU管理が行われます。

10.8.3　UAPがアクセスするバイナリデータのLRU管理抑止設定

サイズの大きなバイナリデータを大量にアクセスするUAPを実行する場合，バイナリデータがグローバルバッファにキャッシュされると，グローバルバッファにキャッシュされた直近の内容がメモリから追い出され，性能が一時的に低下することがあります。このとき，バイナリデータのアクセス頻度が低い場合は，バイナリデータの分岐行ページのLRU管理だけを抑止することで，性能の低下を回避できます。

なお，この設定はBINARY型のバイナリデータの場合に有効です。BLOB型のバイナリデータの場合は無効となります。

参考

LRU管理を抑止できるのはUAPからのアクセスだけです。コマンドやユティリティからのアクセスの場合は，LRU管理が行われます。ただし，次のコマンドはLRU管理が抑止されます。

プラグインが提供するコマンド

pddbst

次のどちらかの条件に該当する場合，LRU管理が抑止されます。

・-sオプションを指定しない

・-sオプションと-bオプションを指定する

pdreclaim

globalbuffer_lru文の値がnoの場合，LRU管理が抑止されます。

また，次のコマンドの場合，LRU管理は抑止できませんが，グローバルバッファにキャッシュされた直近の内容がメモリから追い出されることを回避できます。

pdload，pdrorg，pdrbal

-nオプションを指定してローカルバッファを使用すると，グローバルバッファから基本行内のデータが追い出されるのを回避できます。

pdpgbfon

-bオプションを省略すると，バイナリデータの分岐行ページをアクセスしません。

(1)　適用基準

次のすべての条件を満たす場合に適用することをお勧めします。

BINARY型や，BINARY型の属性を含む抽象データ型，XML型などのサイズの大きなバイナリデータを含む表がある場合

バイナリデータへのアクセスはまれである場合

注意事項

頻繁にバイナリデータをアクセスする場合には，適用しないでください。

(2)　適用の効果

バイナリデータが格納された分岐行はアクセス頻度に関係なく，最も古い時にアクセスしたページとしてグローバルバッファ上にキャッシュされます。そのため，分岐行ページが基本行ページより先にメモリから追い出されるようになり，基本行内のデータがメモリから追い出されなくなります。

(3)　指定方法

システム共通定義のpd_dbbuff_binary_data_lruオペランドにNを指定します。

(4)　注意事項

LRU管理を抑止した場合，UAPがアクセスするバイナリデータの分岐行ページは，アクセス頻度に関係なく，バッファ不足が発生するとメモリからの追い出し対象となります。そのため，バイナリデータの分岐行をアクセスするUAPはバッファヒット率の低下に伴う入出力回数の増加によって，レスポンス性能が低下することがあります。

UAPは1〜4面のバッファを同時に確保します。そのため，LRU管理を抑止する設定をした場合でも，UAPごとにグローバルバッファにキャッシュされているページの中で1〜4ページはキャッシュから追い出されるおそれがあります。

LRU管理を抑止した場合，バイナリデータの分岐行ページの更新を行うUAPを実行するときにDBへの書き込み回数が多く，ログ出力契機が頻繁に発生します。そのため，LRU管理を抑止しない場合に比べて，出力されるログ量が多くなります。容量が不足しないように次のようにしてください。

システムログファイルの容量を再度見積もる

ログレスモードで実行できる場合，クライアント環境定義のPDDBLOGにNOを指定する

LRU管理を抑止する場合のログ量は，次に示す計算式で求めます。なお，pd_log_rec_lengオペランドの指定値を1024にすると，LRU管理を抑止する場合に出力されるログ量を最小に抑えられます。

バイナリデータをアクセスするUAPの更新GET数※×pd_log_rec_lengオペランドの値

注※

更新GET数は，UAP統計レポートのDIDUCの値，又はUAPに関する統計情報のDIDUCの値で確認できます。

LRU管理を抑止するUAPでも，ロールバックが発生した場合はLRU管理されることがあります。LRU管理されるかどうかはロールバックのタイミングによって次のように異なります。

ロールバックのタイミング

LRU管理されるかどうか

SQLでタイミングを定義する場合

制御系SQLのROLLBACK文を指定して，ROLLBACK文が実行される直前のコミット時点までロールバックされるとき

LRU管理は抑止されます。

HiRDBによって自動的にロールバックされる場合

SQL実行時に処理が続行できなくなり，HiRDBによって直前のコミット時点まで暗黙的にロールバックされるとき

LRU管理は抑止されます。

UAPの異常終了時にHiRDBによって直前のコミット時点までロールバックされるとき

LRU管理が行われます。

ディレードリランによってロールバックされるとき

LRU管理が行われます。

この機能を適用した場合，無条件にpd_dbbuff_lru_optionオペランドにMIXを仮定します。そのため，参照バッファ及び更新バッファの独立したLRUでの管理はできません。

10.9　スナップショット方式によるページアクセス

10.9.1　スナップショット方式によるページアクセスの効果と指定方法

性能向上を目的とした機能（グループ分け高速化機能など）を適用できない検索をするとき，条件に合致する行数とほぼ同数回グローバルバッファにアクセスしています。スナップショット方式では，最初のアクセス時にバッファ内の探索条件に一致するすべての行をプロセス固有メモリ上にコピーし，2回目以降の同一ページのアクセスはプロセス固有メモリ上を参照して検索結果を返します。スナップショット方式の概要を次の図に示します。

図10‒4　スナップショット方式の概要

(1)　スナップショット方式によるアクセスの効果

最初に探索条件に一致する行をプロセス固有メモリにコピーするため，2回目以降のアクセス時に掛かる検索時間を短縮できます。また，グローバルバッファへのアクセス回数を削減し，同一グローバルバッファへのアクセスの集中を防ぎます。

(2)　指定方法

pd_pageaccess_modeオペランドにSNAPSHOT（省略値）を指定します。

(3)　指定上の考慮点

スナップショット方式を指定すると，表又はインデクスの格納RDエリアのページサイズに基づいて，動的にプロセス固有メモリが確保されます。確保されるプロセス固有メモリの計算式については，HiRDB/シングルサーバの場合「スナップショット方式指定時に必要なメモリ所要量の求め方」を参照してください。HiRDB/パラレルサーバの場合「スナップショット方式指定時に必要なメモリ所要量の求め方」を参照してください。

(4)　スナップショット方式の適用可否

検索時にスナップショット方式を適用するかどうかを次の表に示します。

適用可否が×になっている場合は，システム定義のpd_pageaccess_modeオペランドでSNAPSHOTを指定しても，スナップショット方式が適用されません。

表10‒1　検索時のスナップショット方式の適用可否

条件

適用可否

表

インデクス

次のどれかに該当する

ホールダブルカーソルを使用

対象表がディクショナリ表

プラグインインデクスを使用（PLUGIN INDEX SCAN，PLUGIN KEY SCAN）

行識別子を使用（ROWID FETCH）

×

×

上記以外

テーブルスキャン（TABLE SCAN）

次の列を指定している検索

定義長256バイト以上のVARCHAR，MVARCHAR，NVARCHAR型の列

繰返し列

抽象データ型の列

LOB列

定義長256バイト以上のBINARY型の列

×

−

上記以外

○

−

インデクススキャン（INDEX SCAN，MULTI COLUMNS INDEX SCAN）

システム定義にpd_indexlock_mode=KEYを指定した場合に次の条件を満たさない検索

WITHOUT LOCK NOWAIT指定の検索

LOCK TABLE前提の検索

×

×

WITHOUT LOCK WAIT指定の検索

×

×

上記以外

×

○

キースキャン（KEY SCAN，MULTI COLUMNS KEY SCAN）

システム定義にpd_indexlock_mode=KEYを指定した場合に次の条件を満たさない検索

WITHOUT LOCK NOWAIT指定の検索

LOCK TABLE前提の検索

−

×

上記以外

−

○

（凡例）

○：適用します。ただし，ページ内のヒット行が1件のときは適用されません。

×：適用しません。

−：条件に依存しません。又は該当しません。

10.10　グローバルバッファの先読み入力

10.10.1　グローバルバッファの先読み入力の効果と実行方法

グローバルバッファの先読み入力とは，指定した表やインデクスのデータをあらかじめグローバルバッファに読み込みしておく機能です。概要を次の図に示します。

図10‒5　グローバルバッファの先読み入力の概要

〔説明〕

グローバルバッファの先読み入力をしない場合

HiRDB開始直後にUAPが表にアクセスする時，グローバルバッファにはデータがないため，表からデータを読み込みます（物理的な入出力が発生します）。以降，この表のデータにアクセスする時は，グローバルバッファに読み込まれているページについては表からの読み込みは発生しません。ただし，ほかのページのデータにアクセスする時は，読み込み処理が発生します。

グローバルバッファの先読み入力をする場合

あらかじめ表のデータをグローバルバッファに読み込んでいるため，表からデータを読み込まないで表にアクセスできます（物理的な入出力は発生しません）。以降，この表にアクセスする時，表からの読み込みはありません。

(1)　グローバルバッファの先読み入力の効果

指定した表やインデクスのデータを先読み入力しておくため，バッファヒット率が高くなります。HiRDB開始直後，オンライン業務開始前などに，入出力が多いと思われる表やインデクスを先読みしておくことで，高いバッファヒット率が期待できます。

(2)　実行方法

先読み入力する表やインデクスを指定し，グローバルバッファ常駐化ユティリティ（pdpgbfon）を実行します。

(3)　使用上の考慮点

グローバルバッファの面数は，先読み入力する表やインデクスが格納されているページ数より多く必要です。

グローバルバッファの面数が十分でない場合，LRU管理方式によってグローバルバッファから古いページ情報が追い出されます（システム定義のpd_dbbuff_lru_optionオペランドの値に従って，アクセスしたグローバルバッファ中の最も古いページが追い出されます）。そのため，グローバルバッファの面数が十分でない場合，pdpgbfonを実行しても意味がありません。

グローバルバッファ常駐化ユティリティ（pdpgbfon）で先読みする場合，格納ページ順の読み込みとなるため，プリフェッチ機能が有効となります。グローバルバッファを定義する場合，プリフェッチ数を指定することで実行時間の短縮が図れます。

10.11　ローカルバッファ

ローカルバッファとは，ディスク上のRDエリアに格納されているデータを入出力するためのバッファのことで，プロセス固有メモリ上に確保されます。ローカルバッファには次に示す種類があります。

インデクス用ローカルバッファ

インデクスデータの入出力に使用されるローカルバッファです。インデクス用ローカルバッファはインデクス単位に割り当てます。

データ用ローカルバッファ

データの入出力に使用されるローカルバッファです。データ用ローカルバッファはRDエリア単位に割り当てます。

ローカルバッファは，UAPごとにUAP環境定義で定義できます。UAPに専用のローカルバッファを割り当てることで，他UAPによるグローバルバッファの占有やバッファの排他処理による待ち状態を避けられます。UAP環境定義の詳細は，マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

次に示す条件をすべて満たす場合にローカルバッファを定義します。

大量のデータを検索又は更新する

アクセス対象のRDエリアがほかのUAPからアクセスされない

なお，HiRDBに常時接続するUAPはシステムへの影響（メモリの圧迫，サーバプロセスの占有など）が大きいため，ローカルバッファを定義しないでください。

10.11.1　インデクス用ローカルバッファの割り当て

データ用ローカルバッファとインデクス用ローカルバッファを分けて定義すると，データの検索とインデクスの検索を同時に実行しても互いが独立して動作します。そのため，大量データの全件検索時などでもインデクスの入出力回数を削減でき，処理時間を短縮できます。

表データとインデクスデータそれぞれにローカルバッファを割り当てた場合のインデクス用ローカルバッファの概要を次の図に示します。

図10‒6　インデクス用ローカルバッファの概要

10.11.2　データ用ローカルバッファの割り当て

(1)　異なるページ長のRDエリアが複数ある場合

異なるページ長のRDエリアが複数ある場合は，同じか又は近いページ長のRDエリアをまとめて一つのローカルバッファに割り当てます。これによって，メモリの使用効率が良くなります。

異なるページ長のRDエリアをまとめて一つのローカルバッファに割り当てると，ページ長が最も大きいRDエリアに合わせてローカルバッファが確保されます。このため，ページ長が小さいRDエリアに対してデータページの入出力をした場合，1面のローカルバッファに使用されない領域ができることになり，メモリの使用効率が下がります。

(2)　UAPからのアクセス方法が異なるRDエリアが複数ある場合

同じページ長でも，UAPからのアクセス方法が異なるRDエリアが複数ある場合，例えば，用途が異なるRDエリア，順次処理が多くて更新が少ないRDエリア，追加や更新が多いRDエリアなどがある場合は，それぞれ異なるローカルバッファを割り当てるようにします。

10.11.3　ローカルバッファの割り当て方法

インデクス用ローカルバッファを割り当てる場合，pdlbufferオペランドの-iオプションでインデクス用のローカルバッファを割り当てるインデクスの名称（認可識別子．インデクス識別子）を指定します。

データ用ローカルバッファを割り当てる場合，pdlbufferオペランドの-rオプションでデータ用のローカルバッファを割り当てるRDエリアの名称を指定します。

ローカルバッファの定義例を次に示します。

pdlbuffer -a localbuf01 -r RDAREA01,RDAREA02 -n 1000       1
pdlbuffer -a localbuf02 -i USER01.INDX01 -n 1000           2

〔説明〕

RDエリア（RDAREA01，RDAREA02）にデータ用ローカルバッファを割り当てます。

インデクス（USER01.INDX01）にインデクス用ローカルバッファを割り当てます。

10.11.4　ローカルバッファ使用時の注意

ローカルバッファの使用時にサーバプロセスが異常終了すると，アボートコードPhb3008を出力してHiRDB（HiRDB/パラレルサーバの場合はユニット）が異常終了することがあります。サーバプロセスの異常終了時に更新ページがあると，トランザクション回復プロセスで回復処理ができないことがあります。その場合，HiRDBの再開始時に回復処理を行います。ローカルバッファを使用している場合に障害が発生したときのHiRDBの処理と対処方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

10.12　グローバルバッファの分割

10.12.1　グローバルバッファの分割の効果と指定方法

(1)　グローバルバッファの分割の効果

一つのグローバルバッファを複数のプロセスで同時に操作すると，グローバルバッファの操作でシリアライズされ，同時実行性に影響が出ます。そこで，グローバルバッファを分割することで，シリアライズする資源が分割され，同時実行性への影響を低減できます。

(2)　指定方法

pdbufferオペランドに-D 分割数を指定します。

(3)　指定上の考慮点

一つの大きなグローバルバッファにアクセス頻度の高いRDエリアを定義する場合，グローバルバッファの分割を検討してください。分割数は，10から20程度を目安に指定してください。

ただし，以下のRDエリアの場合は別々のグローバルバッファに分けて定義してください。

ページサイズの異なるRDエリア

グローバルバッファにページを常駐させたいRDエリア

統計情報及びpdbuflsコマンドでアクセス頻度を確認したいRDエリア

11　表の設計

この章では，表を設計する上で検討する項目について説明します。

11.1　表を設計するときの検討項目

HiRDBのデータベースはリレーショナルデータベースです。その論理構造である表をどのように設計するかを検討します。

まず，表を正規化しておくことが必要です。ただし，同じように正規化した表であっても，ユーザ用RDエリアへの格納の仕方などによって，表に対する処理性能が異なります。また，処理性能よりも操作性を重視する場合もあるため，期待する効果を考慮した表の設計が必要になります。表を設計するときの検討項目を次の表に示します。

表11‒1　データベースの表を設計するときの検討項目

設計作業ごとの検討項目

長所

短所

記載箇所

表の正規化

表の格納効率や処理効率が向上します。

表の検索時に，正規化後の表同士の結合検索が必要になる場合は，処理性能が落ちることがあります。

「表の正規化」を参照してください。

表の横分割

表の横分割の指定

RDエリアごとの運用ができます。

HiRDB/パラレルサーバの場合は，表にアクセスする処理を複数のRDエリアにわたって並列化できるため，表に対するアクセスの高速化及び負荷の分散が図れます。

RDエリアの数が増えます。

この表に作成するインデクスを横分割しないと，インデクスでの排他制御によって，同時実行性が低下することがあります。

「表の横分割」を参照してください。

キーレンジ分割

表のデータをどのRDエリアに格納したかが分かります。

各業務に関連する部分のデータを別々のRDエリアにまとめて格納し，RDエリアごとの運用ができます。

キーレンジを意識しないと，RDエリアに均等に格納できません。

フレキシブルハッシュ分割※

キーレンジを意識しなくても，データを均等にRDエリアに格納できます。

RDエリア，ハッシュ関数を変更しやすくなります。

CPU，ディスクの追加に対応できます。

表のデータをどのRDエリアに格納したかが分かりません。

特定のキーに偏りや重複があるとデータが均等に格納できません。

キーの一意性のチェックができません。

FIXハッシュ分割※

キー値によって,データを格納するRDエリアが一意に決定されます。

キーレンジを意識しなくても，データを均等にRDエリアに格納できます。

CPU，ディスクを追加しやすくなります。

表分割ハッシュ関数を使用したUAPを作成し，入力データをRDエリアごとに格納できます。

表にデータが格納されているとユーザ用RDエリアの追加及びハッシュ関数の変更ができません。

表のマトリクス分割

キーレンジ分割したデータを，さらに別の列値で分割できるため，通常のキーレンジ分割よりも，SQLの高速処理，運用時間の短縮が期待できます。

キーレンジ分割とハッシュ分割の組み合わせで分割できるため，適用業務の幅が広がります。

通常の横分割に比べ，RDエリアを更に細分化できるため，運用や管理が複雑になります。

「表のマトリクス分割」を参照してください。

トリガの定義

ある表への操作を契機として，自動的にSQL文を実行するようにできます。

特にありません。

「トリガの定義」を参照してください。

ビュー表の作成

ほかのユーザに実表のアクセス権限を与えないで，ビュー表だけのアクセス権限を与えると，アクセス可能な実表の範囲を行又は列単位で制限できます。

複雑な問い合わせ指定をした場合に検索できるデータであらかじめビュー表を作成すると，表を参照する操作が手軽になります。

ビュー表を通して実表を参照又は更新できます。

特にありません。

「ビュー表の作成」を参照してください。

FIX属性の指定

行単位インタフェースを使用する場合は列数が多くてもアクセス性能を向上できます。

FIX属性の表に対する入力データにナル値を許さないように制約できます。

列数の多い表の場合はディスク所要量を削減できます。

特にありません。

「FIX属性の指定」を参照してください。

主キー（プライマリキー）の指定

主キーを定義した列には，一意性制約と非ナル値制約が適用されます。

特にありません。

「主キー（プライマリキー）の指定」を参照してください。

クラスタキーの指定

範囲を指定した行の検索，更新，削除などをするときやクラスタキー順の検索，更新などをするときに入出力時間を削減できます。

クラスタキーにUNIQUEを指定すると，クラスタキーの構成列の値がすべての行で重複しないように制約できます。

表を作成するときの入力データがクラスタキーの昇順又は降順に並んでいるかどうかをデータベース作成ユティリティ（pdload）で確認できます。

表を再編成するときに，アンロードした行のクラスタキーと，リロードするクラスタキーが一致しているかどうかをデータベース再編成ユティリティ（pdrorg）で確認できます。

クラスタキーを構成する列の値を更新できません。

クラスタキーを構成する列の値にナル値を挿入できません。

クラスタキーを指定した表にデータを追加するとき，追加しようとするキー値に近接するキー値を持ったページを探すためのオーバヘッドが発生します。

「クラスタキーの指定」を参照してください。

サプレスオプションの指定

ディスク所要量を削減できます。

全件検索などの検索処理での入出力時間を削減できます。

特にありません。

「サプレスオプションの指定」を参照してください。

ノースプリットオプションの指定

データの格納効率を向上できるため，ディスク所要量を削減できます。

特にありません。

「ノースプリットオプションの指定」を参照してください。

バイナリデータ列の指定

文書，画像，音声などの可変長データを指定できます。

特にありません。

「バイナリデータ列の指定」を参照してください。

文字集合の指定

表の列ごとに異なる文字集合の文字列データを格納できます。これによって，次のことができます。

VOS3システムからHiRDBに移行した場合に，データベースに格納していた文字データをVOS3システムの文字列データの照合順で検索，代入，比較ができます。

UTF-16で文字データの検索，代入，比較ができます。

特にありません。

「文字集合の指定」を参照してください。

WITHOUT ROLLBACKオプションの指定

採番業務で使用する表を定義する場合，表に対する更新処理完了を契機に更新行に対する排他が解除されるため，排他待ちの発生を削減できます。

特にありません。

「WITHOUT ROLLBACKオプションの指定」を参照してください。

改竄防止機能の指定

表データを誤って，又は不当に更新されることを防止できます。

改竄防止表があるRDエリアに対して使用できない機能や，SQL，ユティリティ，コマンドの実行に制限があります。

「改竄防止機能の指定」を参照してください。

繰返し列を含む表

複数の表の結合が不要になります。

重複する情報がなくなるため，ディスク容量を削減できます。

関連データ（繰返しデータ）が近くに格納されるため，別の表にするよりもアクセス性能が優れています。

特にありません。

「繰返し列を含む表」を参照してください。

抽象データ型を含む表

複雑な構造のデータを表に格納して，通常の表データと同様に操作できます。

特にありません。

「抽象データ型を含む表」を参照してください。

共用表

複数バックエンドサーバ間の接続やデータ転送によるオーバヘッドが削減できます。

トランザクションの多重実行時など，並列処理の効率が上がります。

共用表を更新する場合，全バックエンドサーバで，更新する共用表があるRDエリアに排他を掛けるので，共用RDエリアのほかの表にアクセスする業務があると，デッドロックが発生することがあります。

「共用表」を参照してください。

参照制約

複数の表間のデータの整合性チェック，及びデータ操作を自動化できます。

被参照表や参照表を更新する場合，データの整合性をチェックするため，チェックに掛かる処理時間が増加します。

「参照制約」を参照してください。

検査制約

データの追加又は更新時のチェックを自動化できます。

検査制約が定義された表を更新する場合，データの整合性をチェックするため，チェックに掛かる処理時間が増加します。

「検査制約」を参照してください。

圧縮表

表データの格納効率が向上し，データベースの容量を削減できます。

HiRDBがデータ圧縮をするため，UAP開発時にデータ圧縮処理が不要になります。

圧縮列のデータをSQLやユティリティで操作する場合，圧縮処理や伸張処理のオーバヘッドが掛かります。

「圧縮表」を参照してください。

一時表

トランザクション又はSQLセッションごとに専用の表を作成するため，ほかのユーザの影響を受けないで処理できます。

一時表に中間処理結果を格納してさらに加工して最終的な結果を得るなど，複雑な処理ができます。

一時表は自動的に削除されるため，後処理が不要です。

HiRDB開始時，又は一時表に最初にINSERT文が実行された時に，一時表用RDエリアを初期化するオーバヘッドが発生します。

「一時表」を参照してください。

注※

次に示す場合は，ハッシュ分割表のリバランス機能を使用することをお勧めします。

表をハッシュ分割する場合

データ量の増加が見込まれる場合

ハッシュ分割表のデータ量が増加したためRDエリアを追加すると（表の横分割数を増やすと），既存のRDエリアと新規追加したRDエリアとの間でデータ量の偏りが生じます。ハッシュ分割表のリバランス機能を使用すると，表の横分割数を増やすときにデータ量の偏りを修正できます。ハッシュ分割表のリバランス機能については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

11.2　表の正規化

11.2.1　表の正規化の概要

表を正規化することは，表の格納効率や処理効率の向上を図る上で重要です。表を正規化する際は，表の構成列を検討します。ここでは，次に示す正規化について説明します。

表の格納効率を向上させる正規化

表の処理効率を向上させる正規化

(1)　表の格納効率を向上させる正規化

一つの表に同じような情報を持つ列が複数ある場合は，この表を複数の表に分けて，それぞれの表に同じような情報を持つ列がなくなるように正規化します。これによって，表に対するデータの格納効率が良くなります。これを次の図の例で説明します。

図11‒1　表に同じような情報を持つ列が複数ある場合

〔説明〕

正規化前のZAIKO表のSCODEの列とSNAMEの列は1対1で対応し，それぞれの列の情報は冗長になっています。このような場合は，ZAIKO表から，SCODEの列とSNAMEの列で構成されるSHOHIN表をほかに作成します。このとき，SHOHIN表では，SCODEの列とSNAMEの列に重複した情報を持たないようにします。

(2)　表の処理効率を向上させる正規化

(a)　複数の業務で同一の表を使用する場合

複数の業務で同一の表を使用する場合は，それぞれの業務で使用する列によって，この表を業務ごとの表に正規化します。これによって，それぞれの表に対する同時実行性が向上します。これを次の図の例で説明します。

図11‒2　複数の業務で同一の表を使用する場合

〔説明〕

正規化前のSKANRI表（商品管理表）を在庫管理業務と受注管理業務で使用しています。このような場合は，SKANRI表を在庫管理業務だけで使用するZAIKO表と，受注管理業務だけで使用するJUTYU表に正規化します。

(b)　アクセス頻度の高い列と低い列がある場合

一つの表に，アクセス頻度が高いと考えられる列と低いと考えられる列がある場合は，この表をアクセス頻度が高い列で構成した表と，アクセス頻度が低い列で構成した表に正規化します。これを次の図の例で説明します。

図11‒3　アクセス頻度の高い列と低い列がある場合

〔説明〕

正規化前のZAIKO表を検索する場合，SNO及びSURYOの列と，SNAME及びTANKAの列の間で，検索頻度の比率が9：1であるとします。このような場合は，ZAIKO表を検索頻度の高い列の集まり（ZAIKO2表）と検索頻度の低い列の集まり（SHOHIN表）の二つの表に正規化します。

例えば，ZAIKO表を全件検索するのに，10000回の物理的な入出力が必要であるとします。ZAIKO表をZAIKO2表とSHOHIN表に分割したことで，ZAIKO2表の検索が4500回（=5000×0.9），SHOHIN表の検索が500回（=5000×0.1），合計5000回の物理的な入出力で済むことになり，全体としての表の処理効率が向上します。

11.3　表の横分割

ここでは，表の横分割の設計方法について説明します。

11.3.1　表の横分割の概要

一つの表を複数のユーザ用RDエリアに分割して格納することを表の横分割といいます。また，横分割した表を横分割表といいます。なお，表を横分割するRDエリアは，それぞれ異なるディスクに配置することを原則とします。

(1)　適用基準

次に示す場合に表を横分割することをお勧めします。

データ量が多い場合

特定の時間帯にアクセスが集中する場合

表の分割単位でユーザ用RDエリアの運用（表へのデータの格納，表の再編成，バックアップの取得など）をする場合

(2)　定義方法

定義系SQLのCREATE TABLEで定義します。定義例は「横分割表の作成」を参照してください。

11.3.2　表の横分割の種類

表を横分割する方法には，次に示す2種類があります。

キーレンジ分割

ハッシュ分割（フレキシブルハッシュ分割，FIXハッシュ分割）

(1)　キーレンジ分割

キーレンジ分割とは，表を構成する列のうち，特定の列が持つ値の範囲を条件として表を横分割することです。なお，表を横分割するときの条件にした特定の列を分割キーといいます。表のデータがどのRDエリアに格納されているかどうかを意識したい場合に使用します。横分割の指定方法には，次に示す2種類があります。

(a)　格納条件指定

比較演算子を使用して，それぞれのRDエリアへの格納条件を指定します。一つのRDエリアに対して，格納条件で指定された一つの範囲だけを指定できます。

(b)　境界値指定

定数を使用して，それぞれのRDエリアに格納するデータの，境界となる値を指定します。一つのRDエリアに対して，境界値で区切られた複数の範囲を指定できます。なお，境界値指定の場合，マトリクス分割もできます。マトリクス分割については，「表のマトリクス分割」を参照してください。

(2)　ハッシュ分割

ハッシュ分割とは，表を構成する列が持つ値をハッシュ関数を使用して，均等にRDエリアに格納し，表を横分割することです。表を横分割するときに指定した特定の列を分割キーといいます。キーの範囲を意識しないで，表のデータをRDエリアに均等に格納したい場合に使用します。ハッシュ分割は，境界値指定のキーレンジ分割と組み合わせてマトリクス分割ができます。マトリクス分割については，「表のマトリクス分割」を参照してください。

ハッシュ分割にはフレキシブルハッシュ分割とFIXハッシュ分割があります。

フレキシブルハッシュ分割では，表を分割してRDエリアに格納する場合，どのRDエリアに分割されるか定まりません。このため，検索処理では，該当する表があるすべてのバックエンドサーバが対象になります。

FIXハッシュ分割では，表がどのRDエリアに分割されたかをHiRDBが認識します。このため，検索処理では，該当するデータがあると予測されるバックエンドサーバだけが対象になります。

(a)　分割キーの選択方法

分割キーには次に示すようなキーを指定してください。

キー値の偏りが少ない

キーの値に重複が少ない

また，ハッシュ分割では，分割キーに単一列と複数列が選択できます。単一列を指定した場合，分割列のキー値の種類が少なかったり，キー値に偏りがあるとデータを均等に分割できないことがあります。この場合，分割する列名を複数指定して，データをRDエリアに均等に分割させるようにします。

(b)　ハッシュ関数の種類

ハッシュ分割で使用するハッシュ関数には，次のものがあります。

HASH0

HASH1

HASH2

HASH3

HASH4

HASH5

HASH6

HASHA

HASHB

HASHC

HASHD

HASHE

HASHF

HASHZ

リバランス表でない場合，又はマトリクス分割表の第2次元にハッシュ関数を指定する場合

HASH0〜HASH6又はHASHZのどれかを指定してください。HASH6が最も均等にハッシングされるので，通常はHASH6を指定してください。ただし，分割キーのデータによっては均等にならない場合もあるので，そのときにはほかのハッシュ関数を指定してください。

リバランス表の場合

HASHA〜HASHFのどれかを指定してください。HASHFが最も均等にハッシングされるので，通常はHASHFを指定してください。ただし，分割キーのデータによっては均等にならない場合もあるので，そのときにはほかのハッシュ関数を指定してください。

各ハッシュ関数の詳細については，マニュアル「HiRDB SQLリファレンス」の「CREATE TABLE（表定義）」の「オペランド」のハッシュ関数名の説明を参照してください。

(c)　ハッシュ関数の選択方法

実際にデータベースにデータを格納して選択する方法

この場合のハッシュ関数の選択手順を次に示します。

分割キーに対応して有効なハッシュ関数を指定します。

データベース状態解析ユティリティ（pddbst）でRDエリアごとに格納されている行数を確認します。

RDエリアごとに格納している行数に偏りがある場合には，ハッシュ関数を変更し，RDエリアごとの格納行数が均等になるようにします。

3.の方法で格納行数が均等にならない場合は，格納行数の少ないRDエリアを重複して指定することで，格納行数が均等になるようにします。この場合の例を次の図に示します。

図11‒4　ハッシュ分割で表格納用RDエリアを重複指定する例

表分割ハッシュ関数を使用したUAPを作成し，ハッシュ関数を選択する方法

この場合のハッシュ関数の選択手順を次に示します。

HiRDBからライブラリとして提供されている，表分割ハッシュ関数（分割キーのデータ値を入力すると分割条件指定順序を出力する関数）を使用して，RDエリアごとのデータ件数の偏りを求めるUAPを作成します。

ハッシュ関数ごとに，表分割ハッシュ関数が出力する分割条件指定順序ごとの件数を求め，最も偏りが少ないハッシュ関数を選択します。

表分割ハッシュ関数を使用したUAPの作成方法については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

(d)　ハッシュ関数が使用されるタイミング

ハッシュ関数は次に示すときに使用されます。

表単位のデータロード時

データの追加時

表単位のデータのリロード時

(3)　キーレンジ分割，フレキシブルハッシュ分割及びFIXハッシュ分割の相違点

キーレンジ分割，フレキシブルハッシュ分割及びFIXハッシュ分割の相違点を次の表に示します。

表11‒2　キーレンジ分割，フレキシブルハッシュ分割及びFIXハッシュ分割の相違点

相違点

キーレンジ分割

フレキシブル

ハッシュ分割

FIXハッシュ分割

データベース設計

キーレンジを考慮して，データベースを設計する必要があります。

キーレンジを考慮しないでデータベースを設計できます。

キーレンジを考慮しないでデータベースを設計できます。

検索

検索条件によって，該当データが存在する可能性のあるバックエンドサーバだけ検索します。※1

対象表のある全バックエンドサーバで検索します。

分割列に対して次に示す探索条件を指定した場合に，該当データが存在する可能性のあるRDエリアだけ検索します。※1

ハッシュ関数にHASH1〜HASH6，HASHA〜HASHFを指定した場合

比較述語（=）

IN述語

ハッシュ関数にHASH0，HASHZを指定した場合

比較述語（=）

IN述語

比較述語（<，>，<=，>=）による範囲条件

BETWEEN述語

（前方一致比較の）LIKE述語

（前方一致比較の）SIMILAR述語

データ増加時の

対応

キーが増加するデータの場合，データの格納が特定のRDエリアに偏ります。

データが増加しても，常に均等にRDエリアに格納されます。

データが増加しても，常に均等にRDエリアに格納されます。

RDエリア閉塞時の運用

閉塞しているRDエリアをアクセスしない検索条件であればSQLを実行できます。※2

検索する表が格納されているRDエリアを一つでも閉塞すると，検索条件にかかわらずSQLを実行できません。

閉塞しているRDエリアをアクセスしない検索条件であればSQLを実行できます。※2

表の分割数の変更

表の再作成及び表の再編成が必要です。

ALTER TABLEでRDエリアを追加でき，表の再編成は必須ではありません。

表の再作成及び表の再編成が必要です。ただし，表にデータが入っていないときだけALTER TABLEでRDエリアを追加できます。

RDエリア単位のデータロード・リロード

該当するRDエリアに格納するデータかどうかをチェックします。

該当するRDエリアに格納するデータかどうかをチェックしません。

該当するRDエリアに格納するデータかどうかをチェックします。

データロード時のRDエリア単位による入力データファイルの作成方法

キーレンジを考慮して，入力データをRDエリアごとに分類します。

RDエリアごとのデータ件数が均等になるように，任意の方法で分類します。

表分割ハッシュ関数※3を使用したアプリケーションを作成し，入力データをRDエリアごとに分類します。

分割キーの更新

同値更新だけできます。

更新できます。

同値更新だけできます。

クラスタキーのUNIQUE定義及びUNIQUE指定のインデクス定義

UNIQUEを指定できます。

UNIQUEを指定できません。

UNIQUEを指定できます。

ALTER TABLEによる分割格納条件の変更

次の分割方法の場合に変更できます。

境界値指定

格納条件指定（格納条件の比較演算子に=だけを使用している場合）

変更できません。ただし，ALTER TABLEでRDエリアの追加はできます。

変更できません。ただし，ALTER TABLEでRDエリアの追加はできます。

注※1

ASSIGN LIST文の場合，検索条件に該当しないバックエンドサーバにも負荷が掛かります。

注※2

ASSIGN LIST文の場合，表全体が閉塞扱いになります。

注※3

表分割ハッシュ関数を使用したUAPの作成方法については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

(4)　表の横分割定義時の指定規則

表の横分割定義時の指定規則を次に示します。

キーレンジ分割の場合

指定できる分割キー※１は1個です。分割キーの更新はできません。

格納条件指定※２の場合，同じRDエリアを複数指定できません。境界値指定※３の場合，同じRDエリアを複数指定できますが，連続して同じRDエリアを指定することはできません。

ハッシュ分割の場合

指定できる分割キー※１は最大16個です。ただし，同じ分割キーを重複して指定することはできません。フレキシブルハッシュ分割は，分割キーの更新ができますが，FIXハッシュ分割は分割キーの更新はできません。

注※１

次のデータ型の列及び繰返し列は，分割キーに指定できません。

定義長が256バイト以上のCHAR，VARCHAR，MCHAR，MVARCHAR型

定義長が28文字以上のNCHAR，NVARCHAR型

BLOB型

BINARY型

抽象データ型

既定値にCURRENT_TIMESTAMP USING BESを指定したTIMESTAMP型

注※２

格納条件を複数指定した場合，格納条件の指定順に条件を評価し，最初に真となった格納条件に指定したRDエリアに格納します。すべての条件で真とならない場合，格納条件を指定していないRDエリアに格納します。ただし，格納条件を指定していないRDエリアがない場合，どのRDエリアにも格納されません。また，条件を評価した結果，行が1行も格納されないRDエリアがある指定の表定義はできません。

注※３

境界値には定数を指定します。ただし，長さが0の文字列定数は指定できません。境界値を複数指定する場合，昇順となるように指定してください。また，境界値を指定しないRDエリアを最後に必ず指定してください。

(5)　キーレンジ分割（格納条件指定）の例

キーレンジ分割（格納条件指定）の例を次の図に示します。

図11‒5　キーレンジ分割（格納条件指定）の例

〔説明〕

ZAIKO表の商品コード列（SCODE）の範囲（100L〜399Sと400L〜699S）を条件として，複数のユーザ用RDエリア（USR01とUSR02）に横分割します。

(6)　キーレンジ分割（境界値指定）の例

キーレンジ分割（境界値指定）の例を次の図に示します。

図11‒6　キーレンジ分割（境界値指定）の例

〔説明〕

ZAIKO表の商品コード列（SCODE）の302S，591Sを境界値として，複数のユーザ用RDエリア（USR01とUSR02）に横分割します。

(7)　フレキシブルハッシュ分割及びFIXハッシュ分割の例

フレキシブルハッシュ分割，FIXハッシュ分割の例を次の図に示します。

図11‒7　フレキシブルハッシュ分割，FIXハッシュ分割の例

〔説明〕

ZAIKO表の商品コード列（SCODE）を分割キーとして，ハッシュ関数HASH6を使用して複数のユーザ用RDエリア（USR01とUSR02）に横分割します。

なお，実際のデータの格納先RDエリアはこの例と異なることがあります。

11.3.3　表の横分割の形態

表の横分割の基本的な形態には，次に示す2種類があります。

サーバ内の横分割（HiRDB/シングルサーバでの形態）

サーバ間の横分割（HiRDB/パラレルサーバでの形態）

それぞれの形態を次の図に示します。

図11‒8　表の横分割の形態（HiRDB/シングルサーバの場合）

図11‒9　表の横分割の形態（HiRDB/パラレルサーバの場合）

11.3.4　表の横分割の効果

表を横分割して得られる効果を次に示します。

(1)　HiRDB/シングルサーバの場合

操作性の向上

ユーザ用RDエリアごとに，表へのデータの格納，表の再編成，バックアップの取得などの運用ができます。

キーレンジ分割の場合

ディクショナリ表のSQL_DIV_TABLE表を検索することで，表のデータをどのユーザ用RDエリアに格納したかが分かります。このため，ユーザ用RDエリアに障害が発生した場合に，どのデータが利用できないかが分かります。なお，ディクショナリ表の検索方法とSQL_DIV_TABLE表については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

(2)　HiRDB/パラレルサーバの場合

性能の向上

表にアクセスする処理を複数のユーザ用RDエリアにわたって並列化できるため，表に対するアクセスの高速化が図れます。

表にアクセスする処理の負荷を複数のバックエンドサーバに分散できます。

操作性の向上

効果はHiRDB/シングルサーバの場合と同様です。

11.3.5　設計上の考慮点

(1)　HiRDB/シングルサーバとHiRDB/パラレルサーバでの共通の考慮点

HiRDB/シングルサーバとHiRDB/パラレルサーバでの共通の考慮点を次に示します。

(a)　ディスクに対するアクセスの競合を考慮した横分割

複数のUAPがそれぞれ別々の表に同時にアクセスする場合は，これらの表をそれぞれ異なるディスク上の異なるユーザ用RDエリアにわたって横分割します。ディスクに対するアクセスの競合を考慮した横分割の概要を次の図に示します。

図11‒10　ディスクに対するアクセスの競合を考慮した横分割の概要

〔説明〕

表Aと表Bをそれぞれ異なるディスク上のユーザ用RDエリアUSR01〜USR02とUSR03〜USR04にわたって横分割しています。このため，UAP1とUAP2が同時に表Aと表Bにアクセスしても，ディスクに対するアクセスの競合による待ちが発生しないため，待ち時間を短くできます。

しかし，一つのディスク上のユーザ用RDエリアに複数の表を格納した場合，これらの表に対して複数のUAPが同時にアクセスすると，ディスクに対するアクセスの競合が発生します。このため，この表にアクセスできた一つのUAPのアクセスが終了するまで，ほかのUAPが待たされることになり，待ち時間が長くなります。

(b)　操作性を考慮した横分割

操作性を考慮した横分割の概要を次の図を基に説明します。

図11‒11　操作性を考慮した横分割の概要

〔説明〕

表とインデクスの同一ユーザ用RDエリアへの格納

検索性能よりはむしろ，表の作成，表の再編成，ユーザ用RDエリアのバックアップの取得，RDエリアの回復などの運用の操作性を重視する場合は，横分割した表とそれに対応するインデクスを同じユーザ用RDエリアに格納します。これによって，ユーザ用RDエリアごとの独立した運用が便利になります。

図「操作性を考慮した横分割の概要」の例では，表ABのうち，業務Aに関係する部分の表とインデクスを専用のユーザ用RDエリアUSR01にまとめて格納しています。これによって，例えば，業務Aを停止する場合は，pdholdコマンド（RDエリアの閉塞）で運用できます。また，データベース複写ユティリティ（pdcopy）を使用した業務単位でのバックアップが取得しやすくなります。

関連するユーザ用RDエリアの同一ディスクへの配置

横分割した表とそれに対応するインデクスをそれぞれ異なるユーザ用RDエリアに格納する場合は，これらの互いに関連するユーザ用RDエリアを同一のディスクに配置します。これによって，ディスクごとに独立したユーザ用RDエリアの運用ができます。

図「操作性を考慮した横分割の概要」の例では，表CDのうち，業務Dに関係する部分の表とインデクスをそれぞれ格納したユーザ用RDエリアUSR04とUSR06を同一のディスクに配置しています。これによって，ディスクごとに業務の運用ができます。

(2)　HiRDB/パラレルサーバ固有の考慮点

HiRDB/パラレルサーバ固有の考慮点を次に示します。

(a)　ディスクに対するアクセスの負荷を考慮した横分割

複数のバックエンドサーバにわたる横分割

一つのバックエンドサーバのディスクに複数のユーザ用RDエリアを配置したとき，それぞれのユーザ用RDエリアに格納された表のアクセス頻度がどれも高い場合，このバックエンドサーバでのディスクに対するアクセスの負荷が高くなります。

このため，アクセス頻度の高い表は，複数のバックエンドサーバの異なるディスク上のユーザ用RDエリアにわたって横分割します。このとき，それぞれのバックエンドサーバでの表に対するアクセス頻度が均等になるようにします。

複数のサーバマシンにわたるディスクアクセスの並列化

あるサーバマシンの一つのバックエンドサーバのユーザ用RDエリアに格納された表に対する処理が，入出力が主体でCPUの負荷が低い場合，ディスクに対するアクセスの負荷が複数のサーバマシンにわたって均等にならないため，並列処理の効率が下がります。

このため，サーバマシン内のCPUビジー率に余裕がある場合は，このサーバマシンに更にバックエンドサーバとユーザ用RDエリアを配置して，ディスクに対するアクセスの並列度を向上させるようにします。

(b)　入出力処理の並列度を考慮した横分割

表をできるだけ多くのサーバマシンにわたって横分割すると，並列処理によって表に対する入出力処理時間が短縮できます。横分割できるサーバマシン数に限界があれば，各サーバマシンにバックエンドサーバとディスクを増やして表を横分割することで，入出力処理の並列効果が得られます。表を横分割するバックエンドサーバの数に伴う入出力処理性能の概要を次の図に示します。

図11‒12　表を横分割するバックエンドサーバの数に伴う入出力処理性能の概要

ただし，表を横分割するバックエンドサーバの数が多過ぎると，各バックエンドサーバでの処理結果をフロントエンドサーバに返すための通信量が増加します。このため，データベースの運用やSQL処理（容量の大きい表から大量のデータを検索するSQL処理かどうか）を考慮して，表を横分割するバックエンドサーバの数を決定する必要があります。

(c)　表に対するアクセス頻度を考慮した横分割

それぞれのバックエンドサーバでの表に対するアクセス頻度が均等になるように表を横分割します。

アクセス頻度を均等にするための考慮点を次に示します。

キーレンジ分割の場合

表の横分割を定義する場合に，分割キーにUNIQUEを指定して，データ量が均等になるようにします。

表を横分割する場合に，あるキーレンジのデータに対するアクセス回数が，ほかのキーレンジのデータに対するアクセス回数よりも多いと予想できるときは，アクセス回数が多いと予想できるキーレンジのデータを更にキーレンジで分割します。

フレキシブルハッシュ分割，FIXハッシュ分割の場合

ハッシュ関数を変更して，データ量が均等になるように調整します。

分割キーに偏りや重複がないものを選択して，データ量が均等になるように調整します。

複数のバックエンドサーバにわたって表を横分割する場合でも，表に対するアクセス頻度が均等になるように横分割した場合と，均等にならないように横分割した場合とでは，表に対する並列処理の性能に差が生じます。表に対するアクセス頻度の違いによる並列処理性能の違いを次の図に示します。

図11‒13　表に対するアクセス頻度の違いに伴う並列処理性能の違い

〔説明〕

アクセス頻度が均等になるように表を横分割した場合と，均等にならないように表を横分割した場合とでは，削減できる処理時間が異なります。均等にならないように表を横分割した場合は，バックエンドサーバBES2での処理が終了するまで，表に対する処理は終了しないため，並列処理の効果が得られません。

(d)　複雑な検索処理を考慮した横分割

大量のデータの検索や結合処理をするなど，複雑な検索処理を考慮した表の横分割をする場合，次に示す手順で設計します。

ディスクに対する処理時間とディスクの台数の決定

データの規模と処理のパターンから，ディスクへのアクセス頻度（利用率）を求め，これを基にデータをディスクに配分して，ディスクに対する処理時間の目標値を決めます。なお，結合処理をする場合は，結合処理に必要なワークディスク（ソートマージ用に使用する作業表用ファイルを作成するHiRDBファイルシステム領域の数）を除いてデータを配分します。結合処理に必要な時間は，ディスクに対する処理時間の目標値から除きます。ディスクへのデータ配分から，ディスクの台数を決定します。

サーバマシンの台数の決定

データの処理パターンから，サーバマシンでの処理のオーバヘッド時間を求めます。ディスクに対する処理時間とサーバマシンでのオーバヘッド時間が，それぞれ均等になるようにサーバマシンの台数（バックエンドサーバを配置するサーバマシンの台数）を決定します。

結合処理をするサーバマシンの台数の決定

データの処理パターンから，結合処理をするときに掛かるサーバマシンでのオーバヘッド時間を求めます。この時間とディスクに対する処理時間を基に，必要とするフロータブルマシンの台数を決定します。

フロータブルマシンとは，結合処理のような複雑な検索処理をするための専用のバックエンドサーバ（フロータブルサーバ）を配置するサーバマシンのことです。フロータブルサーバとするバックエンドサーバは，ユーザ用RDエリアを割り当てないバックエンドサーバとして定義します。

ワークディスクの台数の決定

フロータブルマシンには，結合処理の対象となるデータが各バックエンドサーバから均等に分配されます。このときに予想されるデータ量を基に，ワークディスク（作業表用ファイルを作成するHiRDBファイルシステム領域）の台数を求めます。

システム構成の決定

以上で決定したサーバマシンとディスクの台数から，システム全体の構成を決定します。

以上の手順で設計した，複雑な検索処理を考慮した横分割のシステム構成の概念を次の図に示します。

図11‒14　複雑な検索処理を考慮した横分割のシステム構成

〔説明〕

バックエンドサーバBES1〜BES3とバックエンドサーバBES4〜BES6が，それぞれ表Aと表Bから結合処理の対象となるデータを読み出します。フロータブルサーバBES7〜BES9は，バックエンドサーバBES1〜BES6が読み出したデータを受け取り，並列に突き合わせる処理をします。

このようなシステム構成にすることで，バックエンドサーバBES1〜BES6での負荷を軽減でき，処理時間を短縮できます。なお，フロータブルサーバを配置しなかった場合は，フロータブルサーバで実行していた結合処理をバックエンドサーバBES1〜BES6のどれかが実行することになります。

11.3.6　表を横分割する場合の注意

表を横分割した場合は，この表に作成するインデクスも横分割してください。インデクスを一つのユーザ用RDエリアに格納して，表を横分割して運用すると，インデクスでの排他制御によって，同時実行性が低下することがあります。インデクスの横分割については，「インデクスの横分割」を参照してください。

次に示す場合は，ハッシュ分割表のリバランス機能を使用することをお勧めします。

表をハッシュ分割する場合

データ量の増加が見込まれる場合

ハッシュ分割表のデータ量が増加したためRDエリアを追加すると（表の横分割数を増やすと），既存のRDエリアと新規追加したRDエリアとの間でデータ量の偏りが生じます。ハッシュ分割表のリバランス機能を使用すると，表の横分割数を増やすときにデータ量の偏りを修正できます。ハッシュ分割表のリバランス機能については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

11.4　表のマトリクス分割

11.4.1　表のマトリクス分割の効果と定義方法

表の二つの列を分割キーとして，分割方法の指定を組み合わせて分割することをマトリクス分割といいます。一つ目の分割キーとなる列を第1次元分割列，二つ目の分割キーとなる列を第2次元分割列といいます。マトリクス分割は，第1次元分割列で境界値指定のキーレンジ分割をし，分割されたデータをさらに第2次元分割列で分割します。第2次元分割列に指定できる分割方法を次に示します。

境界値指定のキーレンジ分割

フレキシブルハッシュ分割※

FIXハッシュ分割※

注※　

指定できるハッシュ関数はHASH0〜HASH6とHASHZです。HASHA〜HASHFは指定できません。

マトリクス分割によって分割された表をマトリクス分割表といいます。

なお，表をマトリクス分割するためには，HiRDB Advanced High Availabilityが必要です。

(1)　表のマトリクス分割の効果

複数の列を分割キーとして分割することで得られる効果を次に示します。

SQL処理の高速化

SQLの処理を並列に実行したり，複数のキーによる検索で検索範囲を絞り込んで高速に処理したりできます。

運用時間の短縮

より細かな分割ができるため，1RDエリアの大きさを小さくして，再編成，バックアップの取得，障害発生時の回復作業などに要する時間を短縮できます。

(2)　適用基準

次の場合，境界値指定のキーレンジ分割の組み合わせをお勧めします。

第1次元分割列による分割では，各境界値に該当するデータ量が多大となる

表にアクセスするUAPで指定できる探索条件に指定する列が複数あり，複数の列でアクセスするRDエリアを限定したい，又は一つのSQL文中でn番目に指定した列だけでアクセスするRDエリアを限定したい

次の場合，境界値指定のキーレンジ分割とハッシュ分割の組み合わせをお勧めします。

第1次元分割列による分割では，各境界値に該当するデータ量が多大となる

第1次元分割列で分割された範囲のデータを，均等に細分化して格納したい

次の場合，境界値指定のキーレンジ分割とハッシュ分割の組み合わせで，ハッシュ分割に指定するRDエリア名を重複指定することをお勧めします。同じRDエリア名を重複指定することによって，分割数はそのままで，実際に使用するRDエリア数を減らすことができます。また，各RDエリアに格納するデータ量も均等にできます。RDエリア名を重複指定する場合については，図「ハッシュ分割で表格納用RDエリアを重複指定する例」を参照してください。

1RDエリアのサイズを一定にすることで各RDエリアの再編成処理の時間を一定にしたいが，第1次元分割列の境界値による分割ではデータ量を均等に分ける境界値の指定が難しいため，一定にできない

分割数が検索時の性能に影響しているため，分割数を減らしたい

(3)　定義方法

定義系SQLのCREATE TABLEのPARTITIONED BY MULTIDIMオペランドで次の指定をします。

RDエリアへの表の割り当て

マトリクス分割の方法（分割キー，分割方法）

定義時の規則を次に示します。

第2次元分割列が境界値指定のキーレンジ分割の場合

分割キーの指定可能数は2（第1次元分割列の分割キー＋第2次元分割列の分割キー）です。第1次元分割列と第2次元分割列で同じ分割キーは指定できません。

第2次元分割列がハッシュ分割の場合

分割キーの指定可能数は2〜16です。フレキシブルハッシュ分割のとき，第2次元分割列の分割キーだけは更新できます。FIXハッシュ分割のとき，分割キーの更新はできません。

定義例は「マトリクス分割の例」を参照してください。

(4)　マトリクス分割の例

(a)　境界値指定のキーレンジ分割の組み合わせの場合

顧客表の登録日及び店番号に境界値を指定し，登録日と店番号によって，表をマトリクス分割します。それぞれの顧客データを次のようにユーザ用RDエリア（USR01〜USR06）に格納します。格納するのに必要なユーザ用RDエリア数は，（境界値数＋1）×（境界値数＋1）なので，この例の場合，3×2＝6です。

登録日

店番号

100以下

100より大きい

2000年以前

USR01

USR02

2001年

USR03

USR04

2002年以降

USR05

USR06

マトリクス分割する表を定義するSQL文を次に示します。

CREATE FIX TABLE 顧客表
  (登録日 DATE, 店番号 INT, 顧客名 NCHAR(10))
  PARTITIONED BY MULTIDIM(
  登録日 (('2000-12-31'),('2001-12-31')), …1.
  店番号 ((100))                          …2.
  )IN ((USR01,USR02),(USR03,USR04),(USR05,USR06))

〔説明〕

第1次元分割列名（一つ目の分割キーとなる列名）と，その境界値リストを指定します。

第2次元分割列名（二つ目の分割キーとなる列名）と，その境界値リストを指定します。

マトリクス分割の例を次の図に示します。

図11‒15　マトリクス分割の例（境界値指定のキーレンジ分割の組み合わせ）

(b)　境界値指定のキーレンジ分割とハッシュ分割の組み合わせの場合

第2次元分割列でFIXハッシュ分割する場合の例について説明します。

顧客表の登録日に境界値を指定し，店番号と地域コードをハッシュ関数で三分割することによって，表をマトリクス分割します。それぞれの顧客データを次のようにユーザ用RDエリア（USR01〜USR09）に格納します。格納するのに必要なユーザ用RDエリア数は，（境界値数＋1）×（ハッシュ関数で分割するユーザ任意の数）なので，この例の場合，3×3＝9です。

登録日

店番号と地域コード（ハッシュ関数で三分割）

2002年以前

USR01

USR02

USR03

2003年

USR04

USR05

USR06

2004年以降

USR07

USR08

USR09

マトリクス分割する表を定義するSQL文を次に示します。

CREATE FIX TABLE 顧客表
  (登録日 DATE, 店番号 INT, 地域コード INT, 顧客名 NCHAR(10))
  PARTITIONED BY MULTIDIM
  (登録日 (('2002-12-31'),('2003-12-31')), …1.
  FIX HASH HASH6 BY 店番号, 地域コード     …2.
  )IN ((USR01,USR02,USR03),
       (USR04,USR05,USR06),
       (USR07,USR08,USR09))

〔説明〕

第1次元分割列名（一つ目の分割キーとなる列名）と，その境界値リストを指定します。

第2次元列分割名（二つ目の分割キーとなる列名）と，ハッシュ関数名を指定します。

マトリクス分割の例を次の図に示します。

図11‒16　マトリクス分割の例（境界値指定のキーレンジ分割とハッシュ分割の組み合わせ）

11.5　トリガの定義

トリガを定義すると，ある表への操作（更新，挿入，及び削除）を契機に自動的にSQL文を実行させることができます。トリガは，定義する表，トリガを動作させる契機となるSQL（トリガ契機となるSQL），自動的に実行させるSQL文（トリガSQL文），その動作が実行される条件（トリガ動作の探索条件）などを指定して定義します。トリガを定義した表にトリガ動作の探索条件を満たすSQL文が実行されると，トリガSQL文が自動的に実行されます。トリガの概要を次の図に示します。

図11‒17　トリガの概要

〔説明〕

UAPからトリガ契機となるSQLが実行されると，トリガを定義した表Aでトリガが呼び出され，トリガ動作の探索条件を満たしている場合，自動的にトリガSQL文（この場合，表Bへの行の挿入や表Cへの行の更新）が実行されます。

前提条件

トリガを定義する場合，データディクショナリLOB用RDエリアを作成しておく必要があります。データディクショナリLOB用RDエリアは，データベース構成変更ユティリティ（pdmod）で作成します。

なお，トリガを表に定義すると，その表を使用する関数，手続き及びトリガのSQLオブジェクトは無効になるため，SQLオブジェクトを再作成する必要があります。また，トリガが使用しているリソース（表，インデクスなど）が定義，定義変更，又は削除された場合，トリガのSQLオブジェクトは無効になるため，SQLオブジェクトを再作成する必要があります。詳細は「トリガの管理」を参照してください。

11.5.1　適用基準

UAPで次のような処理をする場合，トリガの使用をお勧めします。

ある表の更新に伴ってほかの表を必ず更新する

ある表の更新に伴って，その更新行中のある列を必ず更新する（列と列を関連づける）

例えば，商品管理表の価格が変更されると商品管理履歴表に変更内容を蓄積するという場合，トリガを使用しないと，商品管理表を更新するUAPは常に商品管理履歴表も更新する必要があります。トリガを使用すると，商品管理履歴表への操作を自動化できるため，商品管理表を更新するUAPは商品管理履歴表の更新を考慮する必要がありません。このように，トリガを適切に使用するとUAPを作成するときの負荷を軽減できます。

11.5.2　トリガの定義

(1)　定義の準備

トリガを定義すると，指定したトリガSQL文を基にトリガ動作手続きのSQLオブジェクトが自動的に作成され，データディクショナリLOB用RDエリアに格納されます。そのため，トリガを定義する場合，データディクショナリLOB用RDエリアに十分な容量を確保しておく必要があります。データディクショナリLOB用RDエリアの容量の見積もりについては，「データディクショナリLOB用RDエリアの容量の見積もり」を参照してください。

また，トリガ契機となるSQLを実行するためには，SQLオブジェクト用バッファ長を指定するときにトリガのSQLオブジェクトについても考慮しておく必要があります。SQLオブジェクト用バッファ長の見積もりについては，マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

(2)　定義方法

トリガの定義，SQLオブジェクトの再作成，及び削除には次の定義系SQLを使用します。

CREATE TRIGGER

トリガを定義します。トリガは所有する表にだけ定義でき，他ユーザが所有する表には定義できません。次の項目を指定します。

トリガ動作の実行時期

トリガ動作は表への操作の前（BEFORE），又は後（AFTER）に実行できます。なお，トリガ動作時期にBEFOREを指定したトリガをBEFOREトリガ，AFTERを指定したトリガをAFTERトリガといいます。

トリガ動作の実行契機

トリガ動作を実行する契機には，INSERT文，DELETE文，又はUPDATE文の実行があります。

トリガを定義する表

トリガは実表にだけ定義できます。

トリガ契機となるSQLの実行前後の行の名称（新旧値別名）

トリガ契機となるSQLで更新する行に，SQL実行前の名称（旧値相関名），又は実行後の名称（新値相関名）を指定します。ここで指定した名称を使ってトリガの動作内容を指定できます。

トリガ動作

トリガ動作には次の三つの要素があります。

・トリガSQL文（自動的に実行させるSQL文）

・トリガ動作の探索条件（トリガSQL文が実行される条件）

・動作が実行されるのが行単位か文単位かの種別

トリガSQL文はトリガ動作の探索条件を満たす場合にだけ実行され，条件を省略した場合はトリガ契機となるSQLが実行されると常にトリガSQL文が実行されます。

ALTER TRIGGER

既に定義されているトリガのSQLオブジェクトを再作成します。定義系SQLのALTER ROUTINEでも再作成できます。

DROP TRIGGER

トリガを削除します。

(3)　トリガの定義例

(a)　トリガを使用した例

商品管理表の価格が更新された場合，変更前に比べ変更後の価格上昇が10,000円を超えるとき，商品管理履歴表に更新前後の価格を挿入するトリガの定義例とトリガ動作を次に示します。

CREATE TRIGGER TR1　　　　…トリガ名
       AFTER　　　　…トリガ動作の実行時期
       UPDATE OF 価格　　　　…トリガ動作の実行契機
       ON 商品管理表　　　　…トリガを定義する表
       REFERENCING OLD ROW AS X1　　　　…更新前の行に指定する名称
                   NEW ROW AS Y1　　　　…更新後の行に指定する名称
       FOR EACH ROW　　　　…行単位か文単位かの種別
       WHEN(Y1.価格 - X1.価格 > 10000)　　　　…トリガ動作の探索条件
       INSERT INTO 商品管理履歴表 VALUES　　　　…トリガSQL文
                       (X1.品番, X1.価格, Y1.価格)

(b)　トリガ動作にSQL制御文（代入文）を使用した例

代入文は，指定した値を指定した列に代入するSQLです。トリガでは表に対する操作の前に動作するトリガ動作で代入文を使用できます。トリガ動作に代入文を使用すると列と列の関係付けができます。

社員表の職種列が更新されると，更新された内容によって手当て列の値を変更するトリガの定義例とトリガ動作を次に示します。

社員表に挿入される行に対して，職種がAの場合は給料の8％，Bの場合は10％，AとB以外の場合は0％を手当ての列に設定するトリガ

CREATE TRIGGER 手当て設定トリガ1
       BEFORE
       INSERT
       ON 社員表
       REFERENCING NEW ROW AS X1
       FOR EACH ROW
       SET X1.手当て=CASE X1.職種 WHEN 'A' THEN X1.給料*0.08
                                  WHEN 'B' THEN X1.給料*0.1
                                  ELSE 0 END

職種と給料が更新された行に対して，職種がAの場合は給料の8％，Bの場合は10％，AとB以外の場合は0％を手当ての列に設定するトリガ

CREATE TRIGGER 手当て設定トリガ2
       BEFORE
       UPDATE OF 職種,給料
       ON 社員表
       REFERENCING NEW ROW AS X1
       FOR EACH ROW
       SET X1.手当て=CASE X1.職種 WHEN 'A' THEN X1.給料*0.08
                                  WHEN 'B' THEN X1.給料*0.1
                                  ELSE 0 END

〔説明〕

INSERT文が契機となり，手当て設定トリガ1が実行され，行が追加されました。INSERT文では手当てに0を設定していますが，代入文の結果が格納されます。

次に，UPDATE文が契機となり，手当て設定トリガ2が実行され，手当てが0に変更されました。

(c)　トリガ動作にSQL制御文（複合文）を使用した例

複合文は，複数のSQLをまとめて一つのSQLとして実行するSQLです。ある表に対する更新を契機に複数の表を更新する場合，トリガ動作に複合文を使用すると一つのトリガを定義するだけで複数の表を更新できます。

在庫マスタ表が更新された後，その更新内容を広島在庫及び仙台在庫に反映するトリガの定義例を次に示します。複合文を使用しない場合，トリガを二つ定義しなければなりません。

CREATE TRIGGER 地方在庫表更新トリガ
       AFTER
       UPDATE OF 在庫数
       ON 在庫マスタ
       REFERENCING NEW ROW 更新後
                   OLD ROW 更新前
       BEGIN
         UPDATE 広島在庫 SET 在庫数=更新後.在庫数
                WHERE 商品コード=更新前.商品コード;
         UPDATE 仙台在庫 SET 在庫数=更新後.在庫数
                WHERE 商品コード=更新前.商品コード;
       END

(d)　トリガ動作にSQL診断文（SIGNAL文）を使用した例

SIGNAL文はエラーを発生させるSQLです。表への操作の前にSIGNAL文を指定したトリガ動作を実行させれば，操作が不正な場合にSIGNAL文を実行してその操作を抑止できます。

社員情報表を更新する前に，自分の情報以外を更新しようとした場合にSIGNAL文でエラーを発生させ，更新を抑止するトリガの定義例を次に示します。

CREATE TRIGGER 更新抑止トリガ
       BEFORE
       UPDATE
       ON 社員情報
       REFERENCING OLD ROW AS X1
       WHEN(X1.社員名<>USER) SIGNAL SQLSTATE '99001'

11.5.3　トリガの使用上の注意

行単位トリガの定義によっては，トリガ契機となるSQL実行時にHiRDBの内部処理に依存して異なる結果（更新の場合は異なる更新内容）になる場合があります。

〔説明〕

表Aの行1の更新時，トリガ動作で更新，削除，又は挿入する表Bの行と，行2の更新時，トリガ動作で参照，更新，又は削除する表Bの行に同一の行（重なり合った部分）があります。行1と行2の更新順序はHiRDBの内部処理に依存するため，この部分で異なる結果が得られる場合があります。

11.5.4　トリガの管理

(1)　トリガの定義

トリガを定義すると，トリガを定義する表を使用する関数，手続き及びトリガのSQLオブジェクトは無効になるため，再作成する必要があります。トリガを定義する前にディクショナリ表のSQL_ROUTINE_RESOURCES表を参照すると，SQLオブジェクトが無効になる関数，手続き及びトリガを確認できます。無効になるSQLオブジェクトを確認して，再作成してください。

(a)　トリガの定義によってSQLオブジェクトが無効になる関数，手続き及びトリガの確認

トリガの定義によってSQLオブジェクトが無効になる関数，手続き及びトリガを確認するSQLの例を次に示します。なお，無効になるのがトリガの場合はTRIGGER_NAMEとしてそのトリガ識別子が得られます。関数及び手続きの場合はTRIGGER_NAMEがNULLになります。

SELECT DISTINCT B.ROUTINE_SCHEMA, B.ROUTINE_NAME, B.SPECIFIC_NAME, A.TRIGGER_NAME
FROM MASTER.SQL_ROUTINE_RESOURCES B LEFT JOIN MASTER.SQL_TRIGGERS A
ON B.ROUTINE_SCHEMA=A.TRIGGER_SCHEMA
AND B.SPECIFIC_NAME=A.SPECIFIC_NAME
WHERE B.BASE_TYPE='R'
AND B.BASE_OWNER='トリガを定義する表の所有者の認可識別子'
AND B.BASE_NAME='トリガを定義する表の識別子'
AND (B.列名※ ='Y'
  OR (  B.INSERT_OPERATION IS NULL
    AND B.UPDATE_OPERATION IS NULL
    AND B.DELETE_OPERATION IS NULL))

注※　

INSERTを契機とするトリガを定義すると無効になるSQLオブジェクトを検索する場合には，列名にINSERT_OPERATIONを，UPDATEを契機とするトリガの場合はUPDATE_OPERATIONを，DELETEを契機とするトリガの場合はDELETE_OPERATIONを指定します。

(2)　トリガのSQLオブジェクトの再作成

トリガが使用している表，インデクスなどのリソースが定義，定義変更，又は削除されるとトリガのSQLオブジェクトは無効になります。また，トリガが使用している表にインデクスを定義したり，又はトリガが使用している表のインデクスを削除したりすると，トリガのSQLオブジェクトのインデクス情報が無効になります。

トリガのSQLオブジェクトが無効又はSQLオブジェクトのインデクス情報が無効の場合，トリガ契機となるSQLは実行できません。トリガのSQLオブジェクトの無効又はSQLオブジェクトのインデクス情報の無効を解除するには，定義系SQLのALTER TRIGGER又はALTER ROUTINEでトリガのSQLオブジェクトを再作成する必要があります。

(a)　トリガが使用しているリソースを確認する方法

ディクショナリ表のSQL_ROUTINE_RESOURCES，SQL_TRIGGER_USAGE，及びSQL_ROUTINE_PARAMSを参照すると，トリガが使用しているリソースの情報を得ることができます。

トリガ動作条件で使用するリソースを確認するSQLの例

SELECT B.* FROM MASTER.SQL_TRIGGERS A, MASTER.SQL_TRIGGER_USAGE B
WHERE A.TRIGGER_SCHEMA='スキーマ名'
  AND A.TRIGGER_NAME='トリガ識別子'
  AND A.TRIGGER_SCHEMA=B.TRIGGER_SCHEMA
  AND A.TRIGGER_NAME=B.TRIGGER_NAME

新旧値別名を指定したトリガSQL中で使用する列リソースを確認するSQLの例

SELECT B.* FROM MASTER.SQL_TRIGGERS A, MASTER.SQL_ROUTINE_PARAMS B
WHERE A.TRIGGER_SCHEMA='スキーマ名'
  AND A.TRIGGER_NAME='トリガ識別子'
  AND A.TRIGGER_SCHEMA=B.ROUTINE_SCHEMA
  AND A.SPECIFIC_NAME=B.SPECIFIC_NAME

上記以外でトリガが使用するリソースを確認するSQLの例

SELECT B. * FROM MASTER.SQL_TRIGGERS A, MASTER.SQL_ROUTINE_RESOURCES B
WHERE A.TRIGGER_SCHEMA='スキーマ名'
  AND A.TRIGGER_NAME='トリガ識別子'
  AND A.TRIGGER_SCHEMA=B.ROUTINE_SCHEMA
  AND A.SPECIFIC_NAME=B.SPECIFIC_NAME

(b)　表の列削除の前に，削除されるトリガを確認する方法

トリガ契機で指定されている列がすべて削除された場合，そのトリガは削除されます。表の列が削除される前に，削除されるトリガを確認するSQLの例を次に示します。

SELECT A.TRIGGER_SCHEMA, A.TRIGGER_NAME
  FROM MASTER.SQL_TRIGGERS A
WHERE A.N_UPDATE_COLUMNS>0
  AND A.TABLE_SCHEMA='列削除する表の所有者の認可識別子'
  AND A.TABLE_NAME='列削除する表の表識別子'
  AND NOT EXISTS(SELECT * FROM MASTER.SQL_TRIGGER_COLUMNS B
                 WHERE B.TRIGGER_SCHEMA=A.TRIGGER_SCHEMA
                   AND B.TRIGGER_NAME=A.TRIGGER_NAME
                   AND B.TABLE_SCHEMA=A.TABLE_SCHEMA
                   AND B.TABLE_NAME=A.TABLE_NAME
                   AND B.COLUMN_NAME NOT IN('削除する列名',…))

(c)　表，インデクスなどの定義，定義変更，削除の前にSQLオブジェクトが無効又はSQLオブジェクトのインデクス情報が無効になる関数，手続き及びトリガを確認する方法

表，インデクスなどを定義，定義変更，又は削除する前に，SQLオブジェクトが無効又はSQLオブジェクトのインデクス情報が無効になる関数，手続き及びトリガを確認するSQLの例を次に示します。なお，無効になるのがトリガの場合はTRIGGER_NAMEとしてそのトリガ識別子が得られます。関数及び手続きの場合はTRIGGER_NAMEがNULLになります。

表（ビュー表も含む）の定義変更及び削除，又はインデクス定義（インデクスを定義する表のスキーマ名と表識別子を指定）の場合

SELECT DISTINCT B.ROUTINE_SCHEMA, B.ROUTINE_NAME, B.SPECIFIC_NAME, A.TRIGGER_NAME
  FROM MASTER.SQL_ROUTINE_RESOURCES B LEFT JOIN MASTER.SQL_TRIGGERS A
  ON B.ROUTINE_SCHEMA=A.TRIGGER_SCHEMA
    AND B.SPECIFIC_NAME=A.SPECIFIC_NAME
WHERE B.BASE_TYPE IN('R','V')
  AND B.BASE_OWNER='表（ビュー）の所有者の認可識別子'
  AND B.BASE_NAME='表（ビュー）の表識別子'

インデクス削除の場合

SELECT DISTINCT B.ROUTINE_SCHEMA, B.ROUTINE_NAME, B.SPECIFIC_NAME, A.TRIGGER_NAME
  FROM MASTER.SQL_ROUTINE_RESOURCES B LEFT JOIN MASTER.SQL_TRIGGERS A
  ON B.ROUTINE_SCHEMA=A.TRIGGER_SCHEMA
    AND B.SPECIFIC_NAME=A.SPECIFIC_NAME
WHERE B.BASE_TYPE ='I'
  AND B.BASE_OWNER='インデクスの所有者の認可識別子'
  AND B.BASE_NAME='インデクスの識別子'

関数，又は手続き削除の場合

SELECT DISTINCT B.ROUTINE_SCHEMA, B.ROUTINE_NAME, B.SPECIFIC_NAME, A.TRIGGER_NAME
  FROM MASTER.SQL_ROUTINE_RESOURCES B LEFT JOIN MASTER.SQL_TRIGGERS A
  ON B.ROUTINE_SCHEMA=A.TRIGGER_SCHEMA
    AND B.SPECIFIC_NAME=A.SPECIFIC_NAME
WHERE B.BASE_TYPE ='P'
  AND B.BASE_OWNER='関数又は手続きの所有者の認可識別子'
  AND B.BASE_NAME='ルーチン識別子'

トリガ削除の場合

SELECT DISTINCT B.ROUTINE_SCHEMA, B.ROUTINE_NAME, B.SPECIFIC_NAME, A.TRIGGER_NAME
  FROM MASTER.SQL_ROUTINE_RESOURCES B LEFT JOIN MASTER.SQL_TRIGGERS A
  ON B.ROUTINE_SCHEMA=A.TRIGGER_SCHEMA
    AND B.SPECIFIC_NAME=A.SPECIFIC_NAME
WHERE B.BASE_TYPE ='T'
  AND B.BASE_OWNER='トリガの所有者の認可識別子'
  AND B.BASE_NAME='トリガ識別子'

スキーマ削除の場合

SELECT DISTINCT B.ROUTINE_SCHEMA, B.ROUTINE_NAME, B.SPECIFIC_NAME, A.TRIGGER_NAME
  FROM MASTER.SQL_ROUTINE_RESOURCES B LEFT JOIN MASTER.SQL_TRIGGERS A
  ON B.ROUTINE_SCHEMA=A.TRIGGER_SCHEMA
    AND B.SPECIFIC_NAME=A.SPECIFIC_NAME
WHERE B.BASE_OWNER='スキーマ名'

ユーザ定義型削除の場合

SELECT B.ROUTINE_SCHEMA, B.ROUTINE_NAME, B.SPECIFIC_NAME, A.TRIGGER_NAME
  FROM MASTER.SQL_ROUTINE_RESOURCES B LEFT JOIN MASTER.SQL_TRIGGERS A
  ON B.ROUTINE_SCHEMA=A.TRIGGER_SCHEMA
    AND B.SPECIFIC_NAME=A.SPECIFIC_NAME
WHERE B.BASE_NAME='削除するデータ型識別子'
  AND B.BASE_TYPE='D'
UNION
SELECT B.ROUTINE_SCHEMA, B.ROUTINE_NAME, B.SPECIFIC_NAME, A.TRIGGER_NAME
  FROM MASTER.SQL_ROUTINES C INNER JOIN MASTER.SQL_ROUTINE_RESOURCES B
  ON C.SPECIFIC_NAME=B.BASE_NAME
 LEFT JOIN MASTER.SQL_TRIGGERS A
  ON B.ROUTINE_SCHEMA=A.TRIGGER_SCHEMA
    AND B.SPECIFIC_NAME=A.SPECIFIC_NAME
WHERE C.ROUTINE_ADT_OWNER='削除するユーザ定義型の所有者の認可識別子'
AND C.ROUTINE_ADT_NAME='削除するデータ型識別子'
AND B.BASE_TYPE='P'

(d)　表，インデクスなどの定義，定義変更，削除の後にSQLオブジェクトが無効又はSQLオブジェクトのインデクス情報が無効になった関数，手続き及びトリガを確認する方法

表，インデクスなどを定義，定義変更，又は削除した後に，SQLオブジェクトが無効又はSQLオブジェクトのインデクス情報が無効になったトリガを確認するには，それぞれディクショナリ表のSQL_TRIGGER表のTRIGGER_VALID列，INDEX_VALID列を参照します。TRIGGER_VALID列の内容が'N'の場合，そのトリガのSQLオブジェクトは無効になっています。また，INDEX_VALID列の内容が'N'の場合，そのトリガのSQLオブジェクトのインデクス情報は無効になっています。

表，インデクスなどを定義，定義変更，又は削除した後に，SQLオブジェクトが無効又はSQLオブジェクトのインデクス情報が無効になった関数，手続き及びトリガを確認するSQLの例を次に示します。なお，無効になるのがトリガの場合はTRIGGER_NAMEとしてそのトリガ識別子が得られます。関数及び手続きの場合はTRIGGER_NAMEがNULLになります。

SELECT 'TRIGGER', TRIGGER_SCHEMA AS “SCHEMA”, TRIGGER_NAME AS “NAME”,
 TRIGGER_VALID AS “OBJECT_VALID”, INDEX_VALID
  FROM MASTER.SQL_TRIGGERS
WHERE TRIGGER_VALID='N' OR INDEX_VALID='N'
UNION
SELECT 'ROUTINE', ROUTINE_SCHEMA, ROUTINE_NAME, ROUTINE_VALID, INDEX_VALID
  FROM MASTER.SQL_ROUTINES
WHERE ROUTINE_VALID='N' OR INDEX_VALID='N'

11.5.5　障害時の回復方法

トリガのソースはデータディクショナリ用RDエリアに，トリガのSQLオブジェクトはデータディクショナリLOB用RDエリアに格納されます。データディクショナリ用RDエリアのログ取得モードはALL，データディクショナリLOB用RDエリアのログ取得モードはPARTIALです。そのため，障害が発生した場合，ソースはバックアップとログを入力して回復すれば最新時点に回復できますが，SQLオブジェクトはバックアップ時点にしか回復できません。そこで次の運用をする必要があります。

常に最新のバックアップを取得しておく

常にデータディクショナリLOB用RDエリアのバックアップを取得し，障害発生時に最新のバックアップから回復します。pdcopyコマンドで-M x，又は-M rを指定してください。

バックアップの取得方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

トリガのSQLオブジェクトを再作成する

データディクショナリLOB用RDエリアの最新のバックアップがない場合，そのデータディクショナリLOB用RDエリアをpdmodコマンドで再初期化します。その後，ALTER ROUTINEにALLを指定して実行し，全トリガのSQLオブジェクトを再作成します。

11.6　ビュー表の作成

11.6.1　ビュー表作成の概要

実際にデータベースに格納している表（実表）から特定の行や列を選択して，新たに定義した仮想の表（ビュー表）を作成できます。

(1)　実表とビュー表の関係

実表とビュー表の関係を次の図に示します。

図11‒18　実表とビュー表の関係

〔説明〕

実表（ZAIKO）から，商品名（SNAME）がソックスの行で，商品コード（SCODE），在庫量（ZSURYO）及び単価（TANKA）の列で構成されるビュー表（VZAIKO）を作成した例です。

商品を扱うある支店では，「商品名」が「ソックス」で「商品コード」「在庫量」「単価」のデータを参照だけすればよい場合，実表（ZAIKO）にはアクセス不可とし，ビュー表（VZAIKO）に対して参照だけを許す権限（SELECT権限）を設定します。これによって，必要な情報だけを参照でき，データは保護されます。

(2)　ビュー表を作成したときの効果

ビュー表を作成したときの効果を次に示します。

機密性の向上

自分の表の機密保護を図りたい場合にビュー表を作成します。ビュー表を作成することで，表の特定の列と行だけを表示できます。このため，アクセス権限をビュー表に設定することで，行又は列レベルの機密保護が図れます。

操作性の向上

複雑な問い合わせ指定をして表を検索しなくてもよいように，複雑な問い合わせ指定をした場合に検索できるデータであらかじめビュー表を作成します。これによって，表を参照する操作が手軽になります。

ビュー表を通して実表を参照したり更新したりできます。これによって，実表の定義が変更されてもSQL文を変更する必要はなく，場合によってはビュー表の定義を変更する必要がなくなります。

(3)　ビュー表の作成方法

定義系SQLのCREATE VIEWを実行してビュー表を作成します。CREATE VIEWで次に示すビュー表を定義できます。

実表の特定の行及び列を選択したビュー表

実表の列から集合関数，日付演算，時刻演算，連結演算，スカラ関数，又は四則演算で求めた値を列とするビュー表

最大128個の実表を基にした一つのビュー表

グループ分け検索の結果を基にしたビュー表

ほかのユーザが所有する実表を基にしたビュー表（ほかのユーザが所有する実表のSELECT権限を与えられている場合に限る）

規則

一つのビュー表には30,000個まで列を定義できます。

ビュー表に対して列の追加，及びインデクスを定義できません。

自分の所有する実表から定義したビュー表の所有者はビュー表に対するすべてのアクセス権限（行の検索，追加，削除，更新）を持ちます。

ほかのユーザが所有する実表から定義したビュー表の所有者は，ビュー表に対するアクセス権限として，実表に対して付与されているアクセス権限だけを持ちます。ただし，ビュー表の定義に次に示すどれかの指定をした場合は，機密保護機能を使用するかどうかに関係なく行の検索しかできません。

ビュー表の列に実表の同じ列を複数指定した場合

ビュー表の列に定数，USER値関数，CURRENT_DATE値関数，CURRENT_TIME値関数，四則演算，日付演算，時刻演算，連結演算，又はスカラ関数の結果を指定した場合

複数の実表を指定した場合

DISTINCT，集合関数（COUNT(＊)，AVG，MAX，MIN，SUM），グループ分け（GROUP BY句），又はグループ条件（HAVING句）を指定した場合

機密保護機能を使用しない場合，これら以外のビュー表はほかのユーザが自由に更新できます。ただし，読み込み専用のビュー表（READ ONLY指定）の場合，機密保護機能を使用しなくてもほかのユーザがビュー表を更新できません。

(4)　ビュー表の削除方法

定義系SQLのDROP VIEWを実行してビュー表を削除します。ビュー表を削除すると，削除したビュー表に関するすべてのアクセス権限が取り消されます。

11.7　FIX属性の指定

FIX属性とは，行長が固定の表に付ける属性のことです。

11.7.1　FIX属性を指定したときの効果

表にFIX属性を指定したときの効果を次に示します。

性能の向上

任意の列を取り出す性能が，列の定義順序に関係なく一定になります。また，FIX属性を指定しない場合と比べて，列の取り出し時間を短縮できます。

UAPで行単位インタフェースが使用できるため，列数が多くてもアクセス性能を向上できます。

操作性の向上

FIX属性の表の列を更新する場合に入力データにナル値があったときは，エラーとしてチェックアウトできます。

ディスク所要量の削減

FIX属性を指定していない表と比べて，物理的な行長が1列で2バイト短くなります。このため，列数の多い表の場合はディスク所要量を削減できます。

11.7.2　適用基準

ナル値を持つ列がない，かつ可変長の列がない場合は，表定義時にFIX属性を指定します。

また，上記の条件を満たさない場合でも，次に示すことを検討してください。

将来，表に列の追加が見込まれる場合は，表定義時に予備列を定義してください。予備列を定義しておくと，表にデータが格納されている状態でも，列の追加ができます。

0（数値データ）又は空白（文字データ）を使用して，ナル値を不要にしてください。ただし，ナル値は探索条件や集合関数での扱いが，ほかの値と異なるため注意してください。

最大値の小さい可変長データや実長の取り得る範囲が狭い可変長データを固定長にしてください。ただし，探索条件での扱いが異なるため注意してください。

11.7.3　指定方法

表にFIX属性を指定するには，定義系SQLのCREATE TABLEでFIXを指定（CREATE FIX TABLEと指定）します。

11.7.4　注意

予備列は，将来の列追加のために確保しておく領域（列）であり，ユーザは予備列に対して任意の値で挿入，更新を行うことはできません。また，予備列にはHiRDBが予備列の定義長分のナル文字（0x00）を格納するため，表格納用RDエリアの容量を見積もる際には，予備列も含めて表の格納ページ数を見積もる必要があります。予備列の使い方を次の図に示します。

図11‒19　予備列の使い方

11.8　主キー（プライマリキー）の指定

11.8.1　主キーの効果と指定方法

表中の行を一意（ユニーク）に識別するためのキーとして主キーがあります。主キーを定義すると，指定した列に対してインデクスが作成されます。

(1)　主キーを定義したときの効果

主キーを定義した列には，一意性制約と非ナル値制約が適用されます。一意性制約とは，キー（列又は複数の列の組）中のデータの重複を許さない（キー中のデータが常に一意である）制約のことです。非ナル値制約とは，キー中の各列の値にナル値を許さない制約のことです。

(2)　適用基準

行を一意に識別できる列に主キーを定義します。表中に行を一意に識別できる列又は列の組（候補キー）が複数ある場合，その候補キーの中から主キーを選んでください。表中のキーの中で意味的に最も重要で，かつ一意性制約及び非ナル値制約を設定したいキーに主キーを定義します。

(3)　指定方法

表に主キーを定義するには，定義系SQLのCREATE TABLEのPRIMARY KEYオプションを指定します。

なお，主キーは定義系SQLのALTER TABLEでも追加，及び削除ができます。追加する場合は，ADD PRIMARY KEYオプションを指定します。削除する場合は，DROP PRIMARY KEYオプションを指定します。

11.9　クラスタキーの指定

11.9.1　クラスタキーの効果と指定方法

クラスタキーとは，特定の列の値の昇順又は降順に行を格納するためのキーとして指定した列のことです。表の一つの列又は複数の列にクラスタキーを指定しておくと，クラスタキーの昇順又は降順に行を格納できます。

クラスタキーを定義すると，指定した列に対してインデクスが作成されます。

(1)　クラスタキーを定義したときの効果

表にクラスタキーを指定したときの効果を次に示します。

性能の向上

範囲を指定して行の検索，更新，削除などをするとき又はクラスタキー順に検索，更新などをするときに，入出力時間を削減できます。

操作性の向上

UNIQUE指定のクラスタキーを定義すると，そのクラスタキーには一意性制約が適用されます。このため，行を挿入するときに，クラスタキーを構成している列の値がすべての行で重複しないようにできます。なお，フレキシブルハッシュ分割表には，UNIQUE指定のクラスタキーを定義できません。

PRIMARY指定のクラスタキーを定義すると，そのクラスタキーには一意性制約及び非ナル値制約が適用されます。このため，行を挿入するときに，クラスタキーを構成している列の値がすべての行で重複しないようにできます。また，クラスタキーを構成している列の値にナル値を格納しないようにできます。なお，フレキシブルハッシュ分割表には，PRIMARY指定のクラスタキーを定義できません。

表を作成するときに，入力データがクラスタキーの昇順又は降順に並んでいるかどうかをデータベース作成ユティリティ（pdload）で確認できます。

表を再編成するときに，アンロードした行のクラスタキーと，リロードするクラスタキーが一致しているかどうかをデータベース再編成ユティリティ（pdrorg）で確認できます。

(2)　適用基準

クラスタキーを指定するとよい場合を次に示します。

キーの昇順又は降順にデータを蓄積する業務で，キー順にアクセスする業務が多い場合

キーを変更しない表の場合

行長が固定の表の場合

(3)　指定方法

表にクラスタキーを定義するには，定義系SQLのCREATE TABLEでCLUSTER KEYオプションを指定します。

(4)　設計上の考慮点

データを追加した後の検索効果を上げるため，表を格納しているページ内に未使用領域を設定しておきます。設定方法については，「ページ」を参照してください。

(5)　注意

クラスタキーを構成する列の値は更新できません。

クラスタキーを構成する列にナル値は挿入できません。

クラスタキーを指定した表にデータを追加するとき，追加しようとするキー値に近接するキー値を持ったページを探すためのオーバヘッドが発生します。この概要を次の図に示します。

図11‒20　クラスタキーを指定した表にデータを追加するときのオーバヘッドの概要

〔説明〕

列Ｃを持つデータを追加します。

列Ｃに近接するキー値を探すオーバヘッドが発生します。

11.10　サプレスオプションの指定

11.10.1　サプレスオプションの効果と指定方法

サプレスオプションとは，表中のデータの一部を省略して，実際のデータ長よりも短くして格納するオプションのことです。

サプレスオプションを指定した場合には，データ格納時に，表中のDECIMALデータの有効けた（先頭の0の部分を除いたけた）部分及び格納データ長だけを格納します。

(1)　サプレスオプションを指定したときの効果

サプレスオプションを指定したときの効果を次に示します。

性能の向上

実際のデータ長よりも短くしてデータを格納できるため，ディスク所要量を削減できます。

ディスク所要量の削減で，全件検索などの検索処理での入出力時間が短縮できます。

(2)　適用基準

次に示す場合にサプレスオプションを指定することをお勧めします。

表中にDECIMALデータが多く，有効けた数が多い場合

全件検索などの検索業務が多く，更新業務が少ない場合

(3)　指定方法

サプレスオプションを指定するには，定義系SQLのCREATE TABLEでSUPPRESSオプションを指定します。

(4)　注意

DECIMALデータの有効けた数が定義長と等しい場合又は定義長が1の場合には，「定義長＋1」の長さで格納されます。このため，サプレスオプション指定時よりも格納するデータ長が長くなります。

FIX属性を指定している表では，サプレスオプションを指定できません。

11.11　ノースプリットオプションの指定

11.11.1　ノースプリットオプションの適用基準と指定方法

表に次に示すデータ型が定義されていて，次に示すデータ型の実際のデータ長が256バイト以上の場合，1行のデータを複数のページに格納します。このときのデータ格納方式を次の図に示します。

VARCHAR

MVARCHAR

NVARCHAR

図11‒21　可変長文字列の実際のデータ長が256バイト以上の場合のデータ格納方式

〔説明〕

可変長文字列を除いたデータと可変長文字列のデータは，異なるページに格納されます。このため，データの格納効率が低下します。このような場合に，ノースプリットオプションを指定してデータの格納効率を向上してください。

(1)　適用基準

ノースプリットオプションを指定すると，可変長文字列の実際のデータ長が256バイト以上であっても，1行を1ページに格納します。ノースプリットオプションを指定したときのデータ格納方式を次の図に示します。

図11‒22　ノースプリットオプションを指定したときのデータ格納方式

〔説明〕

1行の全データを同じページに格納します。このため，データの格納効率がノースプリットオプションを指定しないときに比べて向上します。

(2)　指定方法

ノースプリットオプションを指定するには，定義系SQLのALTER TABLE，CREATE TABLE又はCREATE TYPEでNO SPLITオプションを指定します。

(3)　注意

1行のデータ長の合計がページ長を超える場合は，ノースプリットオプションを指定してもスプリット（1行のデータを複数のページに格納）します。

可変長文字列の実際のデータ長が255バイト以下の場合にノースプリットオプションを指定すると，指定しないときに比べて列データ長が1バイト長くなります。

ノースプリットオプションを指定すると，可変長文字列の実際のデータ長が256バイト以上であっても分岐しないため，ノースプリットオプションを指定しない場合と比べて1ページに格納される行数が少なくなります。このため，インデクススキャンでノースプリットオプションが適用された可変長文字列型の列データを取り出さない検索をすると，ノースプリットオプションを指定しないときに比べてアクセスするページ数が多くなり，検索性能が低下することがあります。ただし，キースキャン及びテーブルスキャンの場合は影響はありません。

11.12　バイナリデータ列の指定

文書，画像，音声などの可変長バイナリデータを格納する列に指定するデータ型には，次の二つがあります。

BLOB型（BLOB型を指定した列をLOB列といいます）

BINARY型

それぞれのデータの格納方法の比較を次に示します。

データ長（基本行＋バイナリデータ長）が1ページ以下の場合

データ長（基本行＋バイナリデータ長）が1ページより大きい場合

〔説明〕

BLOB型を指定した列はほかの属性の列とは別に，ページ長が8キロバイト固定のユーザLOB用RDエリアに格納します。

BINARY型を指定した列は表を構成するすべての列データが1ページに格納できる場合，実際のデータ長に関係なく1行を1ページ内に格納します。ただし，1行が1ページに格納できない場合は，1行が複数ページになり，バイナリ専用セグメントに格納します。

11.12.1　BLOB型

(1)　設計上の考慮点

BLOB型を指定する場合はユーザLOB用RDエリアを作成してください。

BLOB型のデータは8キロバイトバウンダリされるので，データの格納効率はBINARY型が優位です。ただし，8キロバイトのバウンダリが無視できるような長大データサイズになると余り差はありません。

(2)　指定方法

定義系SQLのCREATE TABLEの列のデータ型で，BLOB型を指定します。

(3)　注意

BLOB型は次の項目には使用できません。

FIX属性の表

インデクスの定義

分割キー

11.12.2　BINARY型

(1)　設計上の考慮点

BINARY型は，BLOB型に比べて1ページに格納する行数が減るため，ある列を探索条件に指定して，BINARY型を指定したデータを取り出さない検索を実行した場合，BLOB型に比べて入出力回数が増えます。そのため，検索性能が低下することがあります。ただし，BINARY型以外の列にインデクスを定義してインデクススキャンにするとBINARY型とBLOB型の性能差はなくなります。

(2)　指定方法

定義系SQLのCREATE TABLEの列のデータ型で，BINARY型を指定します。

(3)　注意

BINARY型は次の項目には使用できません。

FIX属性の表

インデクスの定義

分割キー

外への参照列

バイナリデータ長が1ページより大きい場合，基本行を格納するセグメントと異なるバイナリ専用セグメントに格納します。データ長が1ページより大きいバイナリデータ格納時，基本行を格納するセグメントに未使用ページがある場合でも，バイナリ専用セグメントに未使用ページがなければRDエリアが容量不足となる場合があります。RDエリアが容量不足になった場合，データベース解析ユティリティ（pddbst）でバイナリ専用セグメント，及び基本行を格納するセグメントのそれぞれの使用状況を参照することで，原因がバイナリデータによるものか，又は基本行のデータによるものかが確認できます。

BINARY型の列を定義する場合は，列の定義長（列の最大長）の見積もりを詳細に行ってください。列の定義長を不要に大きくすると，列の定義長に比例してメモリを使用するデータロードを実行できなくなることがあります（BINARY列を定義している表のデータロードを実行する場合，BINARY列の定義長分のメモリを確保します）。

11.12.3　BLOB型とBINARY型の使い分け

バイナリデータの運用方法によってお勧めするデータ型を次の表に示します。

表11‒3　バイナリデータの運用による推奨データ型

バイナリデータの運用方法

推奨するデータ型の

平均データサイズ

説明

32,000バイト以下の場合

32,000バイトより大きい場合

射影列にバイナリデータ列を指定する頻度

高い

BINARY

BLOB

32,000バイト以下の場合，BINARY型の方がブロック転送もでき，行全体のデータが近くに集まって配置されるので，性能的に優位です。

32,000バイトより大きい場合，BLOB型の方が長大データに特化した内部メモリ削減などの処理をするので，性能的に優位です。

低い

BLOB※

BLOB

BLOB型の方がBINARY型より基本行のデータサイズが小さいので，データ件数が多くなればBLOB型が性能的に優位です。ただし，BINARY型以外の列にインデクスを定義してインデクススキャンにすることでBINARY型とBLOB型の性能差はなくなります。また，インデクススキャンにすることを推奨しますが，セグメントサイズを大きくすることでも性能差を小さくできます。

SQL記述の柔軟性

BINARY

同等

32,000バイト以下の場合，BINARY型のSQL記述はインデクス定義を除いて，ほぼVARCHARと同等の記述ができます。そのため，BLOB型よりSQL記述範囲が広がります。詳細は，マニュアル「HiRDB SQLリファレンス」を参照してください。

データ格納効率

BINARY

格納効率はBINARY型が優位です。ただし，8キロバイトのバウンダリが無視できるような長大データサイズになると余り差はありません。

追加更新を頻繁にする場合

BLOB

連結演算するデータサイズが大きいほどBLOB型が性能的に優位です。

部分抽出を頻繁にする場合

同等

BLOB

BINARY型の格納済みデータサイズが大きいデータに対して部分抽出をすると非常に性能が悪くなります。さらに，部分抽出回数を多くすると，性能は劣化します。大きなデータに対して部分抽出を頻繁にする必要がある場合には，BLOB型をお勧めします。

運用性を重視する場合

BINARY

BLOB型はユーザLOB用RDエリアをバックアップするなどの特別な運用が必要になります。

上記使用方法で判断できない場合，又は将来的に方針変更の可能性があり，判断できない場合

BINARY※

BLOB

32,000バイトより大きいデータを扱う場合はBLOB型をお勧めします。比較的データサイズが小さい場合はBINARY型をお勧めします。

注※

データサイズがページサイズに近い大きさで分岐しない場合，BINARY型で大量のテーブルスキャンをすると，BLOB型に比べて非常に性能が悪くなります。これを防ぐため，テーブルスキャンからインデクススキャンへ変更してください。また，インデクススキャンにすることを推奨しますが，セグメントサイズを大きくすることでも性能差を小さくできます。

11.13　文字集合の指定

文字集合とは，文字データに対する属性です。文字集合は，次の三つの属性を持ちます。

使用形式

文字を表現する規約のことです。例えば，ある文字集合ではAを1バイトのコードX'41'と表現しますが，別の文字集合では，これをX'C1'と表現します。このように，文字を表現する規約のことを使用形式といいます。

文字レパートリ

表現できる文字の集合のことです。例えば，ある文字集合ではバックスラッシュを表現できますが，別の文字集合ではこれを表現できません。このように，表現できる文字の集まりを文字レパートリといいます。

既定の照合順

二つの文字列データを比較する場合の規約のことです。例えば，ある文字集合では'1'＞'A'ですが，別の文字集合では'A'＞'1'という照合順になります。どの文字集合にも，既定の照合順があります。

なお，文字集合指定を省略して仮定された文字集合を，既定文字集合といいます。

11.13.1　文字集合を定義したときの効果

文字集合を定義すると，表の列ごとに異なる文字集合の文字列データを格納できます。これによって，文字集合にEBCDIKを指定した場合は，VOS3システムからHiRDBに移行したときに，データベースに格納していた文字データをVOS3システムの文字列データの照合順で検索，代入，比較ができます。また，文字集合にUTF16を指定した場合は，UTF-16で文字データの検索，代入，比較ができます。

11.13.2　HiRDBで使用できる文字集合

HiRDBで使用できる文字集合を次に示します。

EBCDIK

EBCDIKを使用する場合には，HiRDBセットアップ時，文字コード種別にsjisを指定します。

UTF16

UTF16を使用する場合には，HiRDBセットアップ時，文字コード種別にutf-8，又はutf-8_ivsを指定します。

11.13.3　指定方法

文字集合は文字データ型に指定します。文字集合を指定する場合の形式や規則については，マニュアル「HiRDB SQLリファレンス」を参照してください。

11.13.4　注意事項

入力データの文字集合と列の文字集合が異なる場合はデータロードできません。

文字集合にUTF16を指定した場合，データベースに格納されるデータはビッグエンディアン形式になります。文字集合にUTF16を指定した列に対して，埋込み変数，又は？パラメタを使用して操作する場合は，埋込み変数，？パラメタに指定する値をビッグエンディアン形式にしてください。これらをリトルエンディアン形式にした場合，文字コード変換をする必要があるため，性能が悪くなります。

11.14　WITHOUT ROLLBACKオプションの指定

11.14.1　WITHOUT ROLLBACKオプションの効果と適用基準

WITHOUT ROLLBACKオプションとは，表に対しての更新処理（追加，削除を含む）の完了を契機に，その更新行に対する排他が解除され，それ以降はロールバックされなくなるオプションのことです。

(1)　WITHOUT ROLLBACKオプションを指定したときの効果

表にWITHOUT ROLLBACKオプションを指定したときの効果を次に示します。

性能の向上

更新処理完了時に排他が解除されるので，排他待ちの発生を削減できます。

(2)　適用基準

採番業務のような，更新処理が集中する表に適しています。

伝票番号や書類番号などの採番業務では，一つの表で番号を管理し，採番するごとにカウントアップするという方法が考えられます。しかし，この方法では処理が集中すると，COMMIT発行まで排他が解除されないため，排他待ちが多く発生することが考えられます。このような処理をする場合，その表にWITHOUT ROLLBACKオプションを指定すると，カウントアップが終了した時点で排他が解除されるため，排他待ちの発生を削減できます。採番業務の例を次の図に示します。

図11‒23　採番業務の例

この例では，1行で1種類の番号を管理しています。

図「採番業務の例」に示した採番管理表の定義例を次に示します。

CREATE TABLE 採番管理表 (種類 NCHAR(4),
                         採番 INT)
                    ：
             WITHOUT ROLLBACK

ただし，次に示す要因で欠番が発生する可能性がありますので，欠番が発生しても問題がない業務で使用してください。

表定義時にWITHOUT ROLLBACKオプションを指定した表の行を更新したトランザクションがROLLBACK文やSQL実行中のエラーによりロールバックした場合，取得した番号を使用した業務の表に対してはロールバックされます。この場合，整合性が保たれますが，取得した番号はロールバックされません。このため，ロールバックしたトランザクションで取得した値はHiRDBシステム内で使われずに次の番号が取得され，欠番となります。

(3)　注意

データベース作成ユティリティ（pdload）及びデータベース再編成ユティリティ（pdrorg）をログ取得モードを指定して実行した場合，WITHOUT ROLLBACKオプションを指定した表でも，通常の表と同様にロールバックされます。

採番業務のように更新処理が集中する表の場合，専用のRDエリア及びグローバルバッファを割り当ててください。

システム共通定義pd_idx_without_rollbackにNを指定した場合，WITHOUT ROLLBACKオプションを指定している表にインデクスを定義すると，行更新時にインデクス構成列に対して同値更新となるときだけ行更新ができます。また，行挿入及び行削除時は，行排他は解除されず，通常の表と同様にロールバックされます。

表定義時にWITHOUT ROLLBACKオプションを指定した表の行を更新したトランザクションが完了する前にHiRDBシステムが異常終了した場合，HiRDBシステムの再開始後に採番した値が戻るときがあります。採番した値をHiRDBシステム内に閉じて使用する場合，採番した値が戻っても，その値を使用したトランザクションもロールバックするため，HiRDBシステム内で一意性が保てます。HiRDBシステム外で使用する場合は採番した値が戻ると一意性が保てなくなります。HiRDBシステム外で使用する場合は，更新するSQL文にWRITE IMMEDIATEオペランドを指定してください。WRITE IMMEDIATEオペランドを指定すると，HiRDBシステムが異常終了しても値が戻りません。ただし，WRITE IMMEDIATEオペランドを指定すると1行の更新ごとにシステムログの書き出しが行われ，その書き出し時間がSQLの実行時間に加算されます。

11.15　改竄防止機能の指定

改竄防止機能とは，表の所有者も含め，すべてのユーザに対して表データの更新を禁止する機能です。この機能を適用することで，重要なデータを人為的ミスや不正な改竄から守れます。この機能が適用された表を改竄防止表といいます。改竄防止表に対する操作の実行可否を次の表に示します。

表11‒4　改竄防止表に対する操作の実行可否

操作

改竄防止表

行削除禁止期間指定あり

行削除禁止期間指定なし

挿入（INSERT）

○

○

検索（SELECT）

○

○

列単位の更新（UPDATE）

○※１

○※１

行単位の更新（UPDATE）

×

×

削除（DELETE）

○※２

×

全行削除（PURGE TABLE）

×

×

上記以外の操作系SQL

○

○

（凡例）

○：実行できます。

×：実行できません。

注※１

更新可能列だけ更新できます。

注※２

行削除禁止期間を経過しているデータだけ削除できます。行削除禁止期間を指定しないと，表データを削除できません。

適用基準

改竄防止機能は，表のデータを誤って，又は不当に更新されることを防止したい表に適用をお勧めします。

11.15.1　指定方法

定義系SQLのCREATE TABLEでINSERT ONLYオプション（改竄防止オプション）を指定します。また，ALTER TABLEでINSERT ONLYオプションを指定して，既存の表を改竄防止表に定義変更することもできます。

表定義又は定義変更時に次の列を定義できます。

更新可能列

更新可能列を定義すると，列単位に，次の方法でデータを更新できます。

常に更新できる（UPDATEを指定）

ナル値から非ナル値へ一度だけ更新できる（UPDATE ONLY FROM NULLを指定）

更新可能列を定義できるのは，次の時点です。

CREATE TABLE実行時

ALTER TABLE（CHANGE INSERT ONLY）実行前

ALTER TABLE（ADD 列名），又はALTER TABLE（CHANGE 列名）※実行時

注※

ALTER TABLE（CHANGE 列名）は，改竄防止表に対しては実行できません。既存の表を改竄防止表に定義変更する場合，事前に実行します。

挿入履歴保持列

挿入履歴保持列を定義すると，行削除禁止期間を指定できます。行削除禁止期間を省略すると，表データは一切削除できません。また，表にデータがあるとDROP TABLEが実行できないため（「定義系SQL」参照），行削除禁止期間を省略した場合，表及び表データは共に削除できません。そのため，データの保存期間が決まっている場合，又は決められる場合は行削除禁止期間を指定してください。

なお，データベース再編成ユティリティやpdrelsコマンドでのRDエリアに対する運用に制限がある※ため，改竄防止表は1表1RDエリアに格納することをお勧めします。

注※

データベース再編成ユティリティで改竄防止表の再編成をする場合，RDエリアのコマンド閉塞が必須です。また，データベース再編成ユティリティが異常終了した場合は，再編成が完了するまでRDエリアの閉塞が解除できないため，該当するRDエリアに別の表やインデクスが定義されている場合は，その表やインデクスが使用できなくなります。詳細は，「制限事項」を参照してください。

11.15.2　制限事項

改竄防止表はデータの更新及び削除ができない表のため，改竄防止表又は改竄防止表格納RDエリアに対して，SQL文，ユティリティ，及びコマンドの実行に制限があります。

(1)　定義系SQL

改竄防止表に対して実行できない定義系SQL文があります。制限がある定義系SQL文と制限事項を次の表に示します。

表11‒5　制限がある定義系SQL文と制限事項

SQL文

制限事項

CREATE TABLE

すべての列に更新可能列属性を指定し，かつ改竄防止オプションを指定することはできません。

ALTER TABLE

表名称，及び列名称は変更できません。

データが存在する表に改竄防止機能は適用できません。既存の表に改竄防止機能を適用する手順については，「非改竄防止表から改竄防止表への変更」を参照してください。

改竄防止機能の解除はできません。

既存の列を更新可能列に変更したり，更新可能列を通常の列に変更したりすることはできません。

更新可能列は，改竄防止機能を適用する前に定義しておく必要があります※。

行削除禁止期間の設定，解除，及び期間の変更はできません。

行削除禁止期間が指定されている改竄防止表の場合，行削除禁止期間を指定した挿入履歴保持列は削除できません。

分割格納条件は変更できません。

DROP TABLE

改竄防止表にデータがある場合，実行できません。

注※

既存の表に更新可能列を指定して，改竄防止機能を適用するためには，列及び表に対してそれぞれALTER TABLEを実行する必要があります。次の手順で改竄防止機能を適用してください。

ALTER TABLEで，更新可能とする列の属性を更新可能列に変更

ALTER TABLE（CHANGE INSERT ONLY）で，改竄防止表にする表に対して改竄防止機能を適用

(2)　ユティリティ

改竄防止表，又は改竄防止表格納RDエリアに対して，ユティリティ運用が制限されます。制限されるユティリティと制限事項を次の表に示します。記載されていないユティリティについては，特に制限はありません。

表11‒6　運用時に制限があるユティリティと制限事項

ユティリティ名

制限事項

データベース作成ユティリティ（pdload）

作成モード（-dオプション指定）は使用できません。

対象となる表がデータ未完状態※の場合は実行できません。

データベース構成変更ユティリティ（pdmod）

改竄防止表格納RDエリアの再初期化（initialize rdarea）は実行できません。

次に示す機能は使用できません。

HiRDBファイルシステム領域の世代登録（create generation）

HiRDBファイルシステム領域の世代削除（remove generation）

RDエリアのレプリカ定義（replicate rdarea）

RDエリアの構成情報複写（define copy rdarea）

RDエリアの統合（recast rdarea）

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）

表の再編成（-k rorg）

処理対象となる表格納RDエリアがコマンド閉塞となっていない場合は実行できません。

UOCを利用した再編成（unlduoc文）はできません。

同期点指定の再編成（option job文）はできません。

対象となる表がデータ未完状態※の場合は実行できません。

表のアンロード（-k unld）

-Wオプションを指定しない場合は実行できません。

表のリロード（-k reld）

処理対象となる表格納RDエリアがコマンド閉塞となっていない場合は実行できません。

対象となる表がデータ未完状態※となっている場合に実行できます（表の再編成で，表のリロードが異常終了した場合での再実行だけ実行できます）。

同期点指定の再編成（option job文）はできません。

別表へのリロードは実行できません。詳細は図「別表へのリロード可否」を参照してください。

インデクスの一括作成（-k ixmk），再作成（-k ixrc），再編成（-k ixor）

対象となる表がデータ未完状態※の場合は実行できません。

リバランスユティリティ（pdrbal）

対象となる表がデータ未完状態※の場合は実行できません。

注※

改竄防止表に対して表の再編成を実行し，エラーなどによって表のリロードが完了していない表の状態をデータ未完状態といい，改竄防止表格納RDエリアごとに状態を保持します。該当するRDエリアがデータ未完状態かどうかは，データベース状態解析ユティリティで，RDエリア単位の状態解析（論理的解析）又は表単位の状態解析を実行することで確認できます。データ未完状態は表の再編成（表のリロード）が正常に完了した場合に解除されます。データ未完状態の解除方法の詳細は，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

図11‒24　別表へのリロード可否

〔説明〕

改竄防止表T1から非改竄防止表T3へのリロードは，改竄防止表T1の改竄にはならないため，できます。

非改竄防止表T3から改竄防止表T1へのリロードは，改竄防止表T1のデータが改竄されることになるため，できません。

改竄防止表T1から改竄防止表T2へのリロードは，改竄防止表T2のデータが改竄されることになるため，できません。

改竄防止表T1自身に対するリロードは，改竄防止表T1の改竄にはならないため，できます。

HiRDBシステム1の改竄防止表T1からHiRDBシステム2の改竄防止表T1へのリロードは，HiRDBシステム2の改竄防止表T1のデータが改竄されることになるため，できません。

(3)　運用コマンド

改竄防止表，又は改竄防止表格納RDエリアに対して，コマンド実行が制限されます。制限事項がある運用コマンドを次の表に示します。

表11‒7　制限がある運用コマンドと制限事項

運用コマンド

制限事項

RDエリアの閉塞（pdhold）

データ未完状態の改竄防止表格納RDエリアの場合，状態を遷移させると表の再編成を完了させるためのリロード実行が不可となるため次のオプションは実行できません。

参照可能閉塞：-i

バックアップ閉塞：-b

RDエリアの閉塞解除（pdrels）

データ未完状態の改竄防止表格納RDエリアの場合，表の再編成が未完了のままで閉塞解除すると該当表のデータが0件の状態となるため，実行できません。

(4)　関連製品での制限事項

関連製品での制限事項を次に示します。

インナレプリカ機能

改竄防止表格納RDエリアにはインナレプリカ機能を使用できません。また，インナレプリカ機能を使用しているRDエリアに格納されている表に，改竄防止機能は適用できません。

レプリケーション機能

改竄防止表に対して，レプリケーション機能（HiRDB Dataextractor及びHiRDB Datareplicator）を使用してデータの複写，及び更新結果を反映しないでください。使用すると，反映元と反映先でデータの内容が不一致となったり，エラーとなる場合があります。

11.15.3　非改竄防止表から改竄防止表への変更

既存の表を改竄防止表に変更する方法について説明します。次に示すどちらかの方法で，表を改竄防止表に変更できます。

HiRDB Control Managerの改竄防止ウィザードを使用する方法

HiRDBのコマンドを使用する方法

なお，データが格納されている表は改竄防止表に変更できません。したがって，表にデータが格納されている場合は，いったん表データをアンロードし，その後にALTER TABLEで表の定義を変更します。

(1)　HiRDB Control Managerの改竄防止ウィザードを使用する方法

HiRDB Control Managerの改竄防止ウィザードを使用して，改竄防止表に変更する手順を次に示します。なお，手順の画面はWindows版HiRDBサーバで実行した例です。UNIX版HiRDBサーバで実行する場合は，パス名の表記が異なります。

〈手順〉

表T1を次に示す条件を設定した改竄防止表に変更します。

COL_NOTE列は更新可能列にします。

COL_DATE列を挿入履歴保持列とし，行削除禁止期間を10年に設定します。

HiRDB Control Manager - Consoleを起動します。HiRDB Control Manager - Consoleの起動方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

操作対象のHiRDBサーバを登録します。管理HiRDBの登録方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。既に登録してある場合，この手順は必要ありません。

タブメニュー［表操作］から［改ざん防止表移行ウィザード］を選択します。

［改ざん防止ウィザード - 1/5］画面が表示されます。

改竄防止表に変更する表名を選択して，［パスワード］テキストボックスに，表所有者のパスワードを入力してください。ここで入力する値は，大文字と小文字の区別をします。

［次へ＞］ボタンをクリックします。

［改ざん防止ウィザード - 2/5］画面が表示されます。

この画面では，行削除禁止期間を設定します。行削除禁止期間を設定しない場合は，［表データの削除を行わない］が選択されていることを確認してください。行削除禁止期間を設定する場合は，［一定期間後に表のデータの削除を許可する］を選択し，［挿入履歴保持列名］と［行削除禁止期間］を設定してください。

［次へ＞］ボタンをクリックします。

［改ざん防止ウィザード - 3/5］画面が表示されます。

この画面では，更新可能列を設定します。更新可能列を設定しない場合は，［列単位でのデータの更新を許可しない］が選択されていることを確認してください。更新可能列を設定する場合は，［一部の列の更新を許可する］を選択してください。次に，［列一覧］リストから更新可能にする列名を選択し，［＞］ボタンをクリックして［更新可能列一覧］リストに追加してください。

［次へ＞］ボタンをクリックします。

［改ざん防止ウィザード - 4/5］画面が表示されます。

この画面では，変更処理中に使用する一時ファイルを格納するディレクトリについて指定します。［一時ファイル格納先一覧］リストに既定値が設定されていますので，必要に応じて変更してください。

［次へ＞］ボタンをクリックします。

［改ざん防止ウィザード - 5/5］画面が表示されます。

設定した条件を確認します。設定を変更したい場合は，［＜戻る］ボタンをクリックして，前の画面に戻ります。

問題がなければ［実行］ボタンをクリックします。変更処理が始まります。

注意事項

改竄防止ウィザード実行後は，ディクショナリ用RDエリアと表データの回復に必要なRDエリアのバックアップを取得してください。バックアップは，HiRDB Control Managerのバックアップウィザードで実行できます。

参考

HiRDB Control Managerでは，改竄防止表は通常表と区別して表示されます。タブメニュー［マップ］から［表］を選択して，［表マップ］画面を表示すると，変更した表が改竄防止属性であることが確認できます。

(2)　HiRDBのコマンドを使用する方法

HiRDBのコマンドを使用して，改竄防止表に変更する手順を次に示します。

〈手順〉

RDエリア（RDAREA01）に格納されている表T1を改竄防止表に変更します。

pdholdコマンドで，非改竄防止表が格納されているRDエリアとデータディクショナリ用RDエリア（RDDIC01）をバックアップ閉塞します。

pdhold -r RDAREA01,RDDIC01 -b

バックアップ対象のRDエリアが属するサーバ（bes01，dic01）のシステムログファイルをスワップさせます。

pdlogswap -d sys -s bes01 -w
pdlogswap -d sys -s dic01 -w

データベース複写ユティリティ（pdcopy）を実行してRDエリアのバックアップを取得します。

バックアップの取得方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

pdcopy -m /hirdb/rdarea/mast/mast01 -M r -p /usr/hirdb/pdcopy/pdcopy01 -b /usr/hirdb/pdcopy/backup/backup01 -r RDAREA01,RDDIC01

pdrelsコマンドで，データディクショナリ用RDエリアの閉塞を解除します。

pdrels -r RDDIC01

非改竄防止表のデータを，データベース再編成ユティリティ（pdrorg）を使用してアンロードします。このとき，後でデータベース作成ユティリティ（pdload）の入力データとして使用できるように，-Wオプションを指定してアンロードしてください。制御文ファイル（control_file）については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

pdrorg -k unld -t T1 -W bin control_file

pdrelsコマンドで，ユーザ用RDエリアの閉塞を解除します。なお，9.で再度RDエリアを閉塞するまで，これ以降RDエリアへのアクセスは行わないでください。この間に対象となる表が更新された場合，データの不整合が発生するおそれがあります。

pdrels -r RDAREA01

非改竄防止表のデータをPURGE TABLEですべて削除します。

PURGE TABLE T1

ALTER TABLEで改竄防止オプションを指定して，改竄防止表に変更します。

ALTER TABLE T1 CHANGE INSERT ONLY

pdholdコマンドで，改竄防止表が格納されているRDエリアを閉塞します。

pdhold -r RDAREA01

5.でアンロードしたデータを，データベース作成ユティリティ（pdload）でロードします。制御文ファイル（control_file）については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

pdload -b -W T1 control_file

pdrelsコマンドで，RDエリアの閉塞を解除します。

pdrels -r RDAREA01

pdholdコマンドで，バックアップ対象のRDエリアをバックアップ閉塞します。

pdhold -r RDAREA01,RDDIC01 -b

バックアップ対象のRDエリアが属するサーバ（bes01，dic01）のシステムログファイルをスワップさせます。

pdlogswap -d sys -s bes01 -w
pdlogswap -d sys -s dic01 -w

データベース複写ユティリティ（pdcopy）を実行してRDエリアのバックアップを取得します。

バックアップの取得方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

pdcopy -m /hirdb/rdarea/mast/mast01 -M r -p /usr/hirdb/pdcopy/pdcopy01 -b /usr/hirdb/pdcopy/backup/backup01 -r RDAREA01,RDDIC01

pdrelsコマンドで，RDエリアの閉塞を解除します。

pdrels -r RDAREA01,RDDIC01

なお，改竄防止オプションの設定時期はディクショナリ表のSQL_TABLES表の値で確認できます。SQL_TABLES表の値の意味を次の表に示します。

表11‒8　SQL_TABLES表の値の意味

改竄防止オプションの設定

SQL_TABLES

INSERT_ONLY列の値

CHANGE_TIME_INSERT_ONLYの値

なし

NULL

NULL

CREATE TABLE実行時に指定

Y

NULL

ALTER TABLE実行時に指定

Y

改竄防止表への変更日時

11.15.4　障害時の運用

改竄防止表格納RDエリアは再初期化（initialize rdarea）できないため，RDエリアの回復のとき，再初期化を使った回復はできません。データベース回復ユティリティ（pdrstr）で回復してください。また，RDエリア満杯時はexpand rdarea文でRDエリアを拡張してください。

11.16　繰返し列を含む表

11.16.1　繰返し列を含む表の効果と指定方法

HiRDBでは，複数の要素から構成される列（繰返し列）を含む表を定義できます。要素とは，繰返し列中で繰り返されている各項目のことをいいます。従来は，このような表を定義する場合，次の図のように作成する必要がありました。繰返し列を定義しない表の例を次の図に示します。

図11‒25　繰返し列を定義しない表の例

この二つの表をアクセスする場合，結合する必要があります。結合することで，SQLの構文が複雑になるなどのデメリットが発生します。そこで，繰返し列を含む表を作成することで，一つの表として作成できるため，結合が不要になります。

繰返し列を含む表の例を次の図に示します。

図11‒26　繰返し列を含む表の例

〔説明〕

「資格」，「家族」，「続柄」，「扶養」が繰返し列になります。

(1)　繰返し列を含む表を定義したときの効果

多値多重性のある表を行ごとにまとめた形で表現できます。このため，次に示す効果が期待できます。

複数の表の結合が不要になります。

重複する情報がなくなるため，ディスク容量を削減できます。

関連データ（繰返しデータ）が近くに格納されるため，別の表にするよりアクセス性能が優れています。

(2)　指定方法

繰返し列を指定するには，定義系SQLのCREATE TABLEの列定義にARRAYオプションを指定します。

繰返し列を含む表の定義例を次に示します。この定義例は図「繰返し列を含む表の例」に示した社員表の場合です。なお，社員表には，「続柄」，「扶養」に複数列インデクスが定義されているものとします。

（例）

CREATE TABLE 社員表
(氏名 NVARCHAR(10),
 資格 NVARCHAR(20) ARRAY[10],
 性別 NCHAR(1),
 家族 NVARCHAR(5) ARRAY[10],
 続柄 NVARCHAR(5) ARRAY[10],
 扶養 SMALLINT ARRAY[10]);

CREATE INDEX 扶養IDX ON 社員表 (続柄,扶養);

注　扶養IDXは，社員表に付けたインデクス名です。

(3)　注意

次に示すデータ型に対して繰返し列を指定できません。

BLOB型

BINARY型

抽象データ型

クラスタキーを指定した列には，繰返し列を指定できません。

FIXを指定した場合，繰返し列を指定できません。

繰返し列に対して格納条件，ハッシュ分割，サプレスオプションを指定できません。

キーレンジ分割をする場合，境界値を指定する列に繰返し列を指定できません。

繰返し列には非ナル値制約を指定できません。

11.17　抽象データ型を含む表

11.17.1　抽象データ型の効果と継承

HiRDBでは表を構成する列のデータ型として抽象データ型を定義できます。

抽象データ型とは，既定義のデータ型で扱えないような複雑なデータを扱いやすく表現するための構造を持ったデータ型のことです。HiRDBでは，このようなデータ型をユーザが抽象データ型として定義できます。抽象データ型では，構造を示す属性とその値に対する操作をひとまとまりとし，定義系SQLによって定義できます。

抽象データ型は，数値型や文字型などの既定義のデータ型と同様に，表を構成する列のデータ型としてを扱えます。

抽象データ型を含む表のデータ構造を次の図に示します。次の図では，社員表中の「従業員」列のデータ型を抽象データ型「t_従業員型」としています。

図11‒27　抽象データ型を含む表のデータ構造

(1)　抽象データ型を定義した場合の効果

複雑な構造のデータを一つの値として扱えます。

データとそれに対する操作を一体化することで，オブジェクト指向のアプリケーションとマッピングしやすくなります。

データとそのデータに対する操作をひとまとまりとし，操作を外部的なインタフェースとすることで，データの内部情報を意識することなくデータを扱えます。

(2)　継承の概要

(a)　継承（inheritance）

HiRDBでは，既に定義した抽象データ型を基に，その型に定義された属性と操作を受け継いだ新しい抽象データ型を導出し定義できます。基になる型をスーパタイプといい，導出した型をサブタイプといいます。サブタイプがスーパタイプの属性及び関数を引き継ぐことを継承といいます。

スーパタイプ−サブタイプの関係は階層的に表現できます。これによって，複雑な概念モデルを抽象データ型を用いて階層化して表現できます。

抽象データ型のスーパタイプ−サブタイプ関係に基づく階層構造を次の図に示します。次の図では，抽象データ型「従業員」から，サブタイプ「営業部員」を導出しています。

図11‒28　抽象データ型のスーパタイプ−サブタイプ関係に基づく階層構造

(b)　代替可能性（substitutability）

サブタイプの値は，そのスーパタイプの値として扱うことができます。これを代替可能性（substitutability）といいます。代替可能性を利用して値を挿入した抽象データ型を含む表のデータ構造を次の図に示します。

図11‒29　抽象データ型を含む表のデータ構造（代替可能性を利用した場合）

(c)　多重定義（override）

HiRDBでは，上位の抽象データ型（スーパタイプ）で定義されたルーチンと同じ名前のルーチンを下位の抽象データ型（サブタイプ）の定義で上書きして定義できます。このように上書きして定義することを多重定義（override）といいます。多重定義によって，呼び出すルーチンの名称を型によって変更する必要がありません。

(3)　継承を利用したときの効果

継承を利用することで，次に示す効果が期待できます。

上位の抽象データ型の特性（データ及び操作）を下位の抽象データ型でも利用できます。

サブタイプを定義することで，最初から定義し直さなくてもデータ定義を共有できます。これによって，データベースの定義の手間が省けます。

多重定義によって，呼び出すルーチンの名称を型によって変更する必要がありません。

(4)　抽象データ型の定義方法

抽象データ型を定義するには，定義系SQLのCREATE TYPEを実行します。CREATE TYPEでは，構造を示すための属性と，値に対する操作を定義します。また，継承を利用する場合はCREATE TYPEでサブタイプ句を指定して定義します。CREATE TYPEの定義例については，「ユーザが定義した抽象データ型を定義した表の作成」を参照してください。

(a)　コンストラクタ関数の定義

抽象データ型の値を生成するための関数（コンストラクタ関数）を定義します。コンストラクタ関数の実装で，抽象データ型の定義時にHiRDBによって提供されるデフォルトコンストラクタ関数を利用できます。デフォルトコンストラクタ関数は，すべての属性がナル値である値を生成します。

(b)　ルーチンの定義

抽象データ型の定義内に，ある属性の値を操作するインタフェースとしてルーチンを定義できます。

(c)　隠蔽レベルの指定

抽象データ型を構成する属性及びルーチンに対するアクセスを制御するため，隠蔽レベルを指定できます。隠蔽レベルは，属性及びその抽象データ型の値に対する操作であるルーチンに指定できます。隠蔽レベルには，次に示す3種類があります。

PUBLIC

その抽象データ型やサブタイプ以外の抽象データ型の定義中，アプリケーションからも属性の値へアクセスさせたい場合及びルーチンを使用させたい場合に指定します。

PRIVATE

内部情報がアプリケーションによって直接変更されることを防ぎたい場合などに，その抽象データ型の定義中だけで，属性の値へアクセスさせたい場合及びルーチンを使用させたい場合に指定します。SQLで属性の値へアクセスさせたい場合及びルーチンを使用したい場合は，関数を定義する必要があります。

PROTECTED

情報秘匿のため，アプリケーションから直接参照させたくない場合などに，その抽象データ型の定義中及びその抽象データ型のサブタイプの定義中でだけ属性の値へアクセスさせたい場合やルーチンを使用させたい場合に指定します。

抽象データ型の定義内でいったん隠蔽レベルを指定すると，次に別の隠蔽レベルの指定が出現するまでは直前の隠蔽レベルが有効になります。また，隠蔽レベルの指定がない場合，PUBLICが仮定されます。隠蔽レベルの違いによって，データへのアクセス，ルーチンの使用権限の範囲が異なります。

隠蔽レベルと権限を次の表に示します。

表11‒9　隠蔽レベルと権限

隠蔽レベル

アクセス元

その抽象データ型の定義内

サブタイプの抽象データ型の定義内

左記以外の抽象データ型の定義内

アプリケーション

PUBLIC

○

○

○

○

PRIVATE

○

×

×

×

PROTECTED

○

○

×

×

（凡例）

○：属性値へのアクセス及びルーチンを使用できます。

×：属性値へのアクセス及びルーチンを使用できません（SQLエラーになります）。

11.18　共用表

HiRDB/パラレルサーバの場合，複数の表を結合するとき，それぞれの表が配置されたバックエンドサーバから表データを読み込み，別のバックエンドサーバで突き合わせ処理をします。そのため，複数のサーバを接続し，データを転送する処理が発生します。このとき，結合処理のための検索範囲のデータが一つのバックエンドサーバにあれば，そのデータを共用表として作成することで一つのバックエンドサーバで結合処理が完結します。共用表とは，共用RDエリアに格納された表で，すべてのバックエンドサーバから参照できる表のことです。また，共用表に定義するインデクスを，共用インデクスといいます。共用表を更新できるのは更新可能バックエンドサーバだけです。ほかのバックエンドサーバは参照専用バックエンドサーバになります。ただし，共用表の更新には制限があるため，原則としてオンライン中は更新しないでください。共用表の更新については，「共用表の操作」を参照してください。共用表を使用しない結合処理と使用した結合処理を次の図に示します。

図11‒30　共用表を使用しない結合処理

〔説明〕

表Aと表Bの結合処理をします。

BES1，2：表Aからデータを取り出し，突き合わせ処理のため，BES5とBES6にデータを転送します。

BES3，4：表Bからデータを取り出し，突き合わせ処理のため，BES5とBES6にデータを転送します。

BES5，6：突き合わせ，結合処理をしてFESにデータを転送します。

FES：結合処理した結果をマージして，ユーザに結果を返します。

図11‒31　共用表を使用した結合処理

〔説明〕

表Aと表Bの結合処理をします。共通データがある表Bを共用表とします。検索範囲はBES2，3のバックエンドサーバにあります。

BES1，4，5，6：特に処理はありません。

BES2，3：表A及び表Bからデータを取り出し，マージ処理をしてFESにデータを転送します。

FES：ユーザに結果を返します。

共用表及び共用インデクスはHiRDB/シングルサーバにも定義できます。これによって，HiRDB/パラレルサーバとSQL及びUAPの互換性を保つことができます。共用表及び共用インデクスはHiRDB/パラレルサーバで有効なので，通常はHiRDB/パラレルサーバで使用します。ここでは，HiRDB/パラレルサーバで共用表を使用する場合について説明します。HiRDB/シングルサーバで共用表を使用する場合については，「HiRDB/シングルサーバで共用表を使用する場合」を参照してください。

11.18.1　効果と適用基準

(1)　共用表の効果

一つのバックエンドサーバで結合処理が完結するため，バックエンドサーバ間の接続やデータ転送によるオーバヘッドが削減できます。また，トランザクションごとに使用するバックエンドサーバ数を少なくできるため，多重実行時などに並列処理の効率が上がります。

(2)　適用基準

更新処理が少なく，結合処理など複数のトランザクションから参照されるような表は，共用表として作成することをお勧めします。

11.18.2　定義方法

定義系SQLのCREATE TABLEでSHAREを指定（CREATE SHARE FIX TABLEと指定）します。なお，共用表は次の条件を満たす必要があります。

共用表は非分割のFIX表である

共用表，及び共用インデクスを格納するRDエリアは共用RDエリア（pdfmkfsコマンドの-kオプションにSDBを指定）である

WITHOUT ROLLBACKオプションが指定されていない

参照制約が定義された参照表でない

11.18.3　共用表の操作

(1)　検索

共用表はすべてのバックエンドサーバから参照できるため，共用表を検索するために最適なバックエンドサーバをHiRDBが決定します。なお，共用表を更新すると全バックエンドサーバで排他が掛かるため，検索処理と更新処理とのデッドロックが発生することがあります。デッドロックを回避するために，共用表の検索時は次のようにすることをお勧めします。

排他オプションにWITHOUT LOCK，又はWITHOUT LOCK NOWAITを指定する

共用表を更新するために検索する場合，FOR UPDATE句を指定する

なお，共用表に対してIN EXCLUSIVE MODE指定でLOCK文を実行すると，対象の共用表と共用インデクスが格納されているRDエリアに排他を掛けます。検索する表がLOCK文の対象ではなくても，アクセスするRDエリアが同じであれば排他制御されます。そのため，WITHOUT LOCK NOWAITを指定していても，ほかのトランザクションがIN EXCLUSIVE MODE指定でLOCK文を実行している場合は，共用表にアクセスできません。そのため，IN EXCLUSIVE MODE指定のLOCK文実行中は共用表を検索できません。

HiRDBが決定するバックエンドサーバの割り当て規則については，「共用表を検索するバックエンドサーバの割り当て規則」を参照してください。

(2)　更新

共用表を更新する場合，LOCK文でIN EXCLUSIVE MODEを指定し，全バックエンドサーバの共用RDエリアに排他を掛けなければ実行できません。ただし，インデクスキー値を変更しないUPDATE文は，LOCK文を発行しないで実行できます。共用表及び共用インデクスの更新は，COMMIT文発行時にディスクに書き込まれます。

なお，ローカルバッファを使用して共用表を更新する場合は，LOCK文を発行して更新してください。LOCK文を発行しない更新をしていて，サーバプロセスが異常終了すると，アボートコードPhb3008が出力されます（ユニットが異常終了することがあります）。

(a)　LOCK文を発行する更新

LOCK文を発行する更新の流れを次に示します。

IN EXCLUSIVE MODE指定でLOCK文を発行します。

このとき，共用表だけでなく，共用表が格納されている共用RDエリア及び共用インデクスが格納されている共用RDエリアにも排他が掛かります。参照専用バックエンドサーバの共用RDエリアのグローバルバッファは無効化されます。

共用表に対して，INSERT，UPDATE，又はDELETE文を実行します。

更新可能バックエンドサーバが更新情報をファイルに反映します。

LOCK文が解除されるまで共用RDエリアに排他が掛かるので，同じ共用RDエリアにある，別の共用表への操作は待ち状態になります。

LOCK文を解除します。

注意事項

LOCK文はUAPの最初に発行してください。LOCK文発行時，関連する共用RDエリア内の表に対して，自サーバプロセスでオープン中のカーソルがあると，LOCK文はエラーになります。

共用表を更新する手続き及びトリガを作成する場合，LOCK文を記述してください。ただし，手続き及びトリガからLOCK文を実行する場合はトランザクションの開始時点から排他が掛かりません。そのため，エラーになるおそれがあります。

全バックエンドサーバで共用表，共用表が格納されている共用RDエリア，及び共用インデクスが格納されている共用RDエリアに排他を掛けるため，該当するRDエリアの表又はインデクスにアクセスする業務があると，デッドロック，又はサーバ間のグローバルデッドロックが発生するおそれがあります。

共用表を更新するトランザクションの決着前に更新可能バックエンドサーバのユニットが異常終了して再開始しない場合に次のような検索をすると，排他タイムアウトエラーになります（KFPA11770-Iメッセージが出力されます）。

・別のユニットの参照専用バックエンドサーバで，更新対象の共用表又はその表に定義されているインデクスが格納されているRDエリア内の表を検索

(b)　LOCK文を発行しない更新

LOCK文を発行しない場合，実行できるのはインデクスキー値の変更がないUPDATE文だけです。また，少量の変更の場合だけにしてください。

LOCK文を発行しない更新の流れを次に示します。

全バックエンドサーバの状態を同じにするため，更新情報を全バックエンドサーバに配布します。

更新可能バックエンドサーバが更新情報をデータベースに反映します。

参照専用バックエンドサーバでは，グローバルバッファ上で更新し，COMMIT文発行までファイルに反映しないで更新情報を保持します。トランザクションがロールバックした場合，グローバルバッファ上で回復します。

注意事項

参照専用バックエンドサーバで，グローバルバッファがすべて更新中，かつCOMMIT文未発行で空きページがない状態になった場合，トランザクションはロールバックします。このため，LOCK文を発行しない場合は大量のデータを更新しないでください。

全バックエンドサーバで更新行に排他を掛けるため，同時に該当する表にアクセスする業務があるとデッドロック，又はサーバ間のグローバルデッドロックが発生するおそれがあります。デッドロックを回避するため，UPDATE文で更新する行はトランザクションで1件だけにすることをお勧めします。

共用表を更新するトランザクションの決着前に更新可能バックエンドサーバのユニットが異常終了して再開始しない場合に次のような検索をすると，排他タイムアウトエラーになります（KFPA11770-Iメッセージが出力されます）。

・別のユニットの参照専用バックエンドサーバで，更新対象の共用表又はその表に定義されているインデクスが格納されているRDエリア内の表を検索

11.18.4　共用表の制限事項

IN EXCLUSIVE MODE指定のLOCK文実行中は共用表を検索できません。

共用表に対しては，ASSIGN LIST文でリストを作成できません。

レプリケーションの反映先に共用表は指定できません。

11.18.5　共用表を検索するバックエンドサーバの割り当て規則

共用表を検索するバックエンドサーバの割り当て規則について説明します。1SQL中に共用表だけが指定されている場合と，1SQL中に共用表を含む複数の表が指定されている場合とで割り当て規則が異なります。それぞれの割り当て規則について説明します。

(1)　1SQL中に指定されている表が共用表だけの場合

1SQL中に指定されている表が共用表だけの場合，共用表を検索するバックエンドサーバの割り当ては，同一トランザクション内の直前のSQLでどのような検索を行ったかなどの条件によって決まります。

共用表を検索するバックエンドサーバの割り当て規則（1SQL中に指定されている表が共用表だけの場合）を次の表に示します。項番1が最も優先順位が高くなっています。

表11‒10　共用表を検索するバックエンドサーバの割り当て規則（1SQL中に指定されている表が共用表だけの場合）

項番

検索条件

割り当てられるバックエンドサーバ

1

次に示すどちらかの条件を満たす場合

検索対象の共用表に対して，IN EXCLUSIVE MODE指定のLOCK TABLE文を実行している

FOR UPDATE句による検索を行っている

更新可能バックエンドサーバを割り当てます。

2

同一トランザクション内の（又は複数のトランザクションにわたって※1）異なるSQL内で共用表※2を使用している場合

同一トランザクション内の共用表検索のうち，直前に実行したSQL文内で共用表へのアクセスに使用したバックエンドサーバを割り当てます。

バックエンドサーバの割り当ての例については，例1を参照してください。

3

同一トランザクション内の（又は複数のトランザクションにわたって※1）異なるSQL内で横分割表※3を使用し，分割列に1バックエンドサーバだけの検索が行われる制限条件※4がある場合

同一トランザクション内の分割列に，1バックエンドサーバだけの検索が行われる制限条件がある横分割表検索のうち，直前に実行したSQL文内で横分割表へのアクセスに使用したバックエンドサーバの中から，ランダムに割り当てます。

バックエンドサーバの割り当ての例については，例2を参照してください。

4

同一トランザクション内の（又は複数のトランザクションにわたって※1）異なるSQL内で非分割表※5を使用している場合

同一トランザクション内の非分割表検索のうち，直前に実行したSQL文内で非分割表へのアクセスに使用したバックエンドサーバの中から，ランダムに割り当てます。

バックエンドサーバの割り当ての例については，例3を参照してください。

5

同一トランザクション内の（又は複数のトランザクションにわたって※1）異なるSQL内で横分割表を使用している場合

同一トランザクション内の横分割表検索のうち，直前に実行したSQL文内で横分割表へのアクセスに使用したバックエンドサーバの中から，ランダムに割り当てます。

バックエンドサーバの割り当ての例については，例4を参照してください。

6

接続したフロントエンドサーバと同じユニットにバックエンドサーバがある場合

フロントエンドサーバと同じユニット内にあるバックエンドサーバの中からランダムに割り当てます。

バックエンドサーバの割り当ての例については，例5を参照してください。

7

項番1〜6に該当しない場合

バックエンドサーバをランダムに割り当てます。

バックエンドサーバの割り当ての例については，例6を参照してください。

注※1

バックエンドサーバ接続保持機能，ホールダブルカーソル，及びAP単位のローカルバッファの使用時を指します。

注※2

IN EXCLUSIVE MODE指定のLOCK TABLE文を実行している共用表，及びFOR UPDATE句による検索を行う共用表を除きます。

注※3

フレキシブルハッシュ分割，及び1バックエンドサーバ内での分割の場合を除きます。

注※4

探索条件中の一つの表の列だけを指定した条件（述語，又はOR演算された述語）です。

注※5

IN EXCLUSIVE MODE指定のLOCK TABLE文を実行している共用表，及びFOR UPDATE句による検索を行う共用表を含みます。

(a)　例1

〔説明〕

SQL1で共用表S1へのアクセスに使用したバックエンドサーバをBES2とします。

SQL2で横分割表Dへのアクセスに使用したバックエンドサーバをBES1，BES2，及びBES3とします。

SQL1，SQL2の直後に，SQL3で共用表S2にアクセスする場合，共用表S1へのアクセスに使用したBES2を割り当てます。

(b)　例2

〔説明〕

SQL1では，分割列に1バックエンドサーバだけの検索が行われる制限条件を付けて横分割表D1と，横分割表D2を検索します。横分割表D1へのアクセスに使用したバックエンドサーバをBES2，横分割表D2へのアクセスに使用したバックエンドサーバをBES3とします。

SQL2で，非分割表Nへのアクセスに使用したバックエンドサーバをBES1とします。

SQL1，SQL2の直後に，SQL3で共用表Sにアクセスする場合，横分割表D1，及び横分割表D2へのアクセスに使用したバックエンドサーバのうち，ランダムに選んだBES2を割り当てます（ランダムに割り当てるため，BES3となる場合もあります）。

(c)　例3

〔説明〕

SQL1では，非分割表N1と，非分割表N2を検索します。非分割表N1へのアクセスに使用したバックエンドサーバをBES2，非分割表N2へのアクセスに使用したバックエンドサーバをBES3とします。

SQL2で，横分割表Dへのアクセスに使用したバックエンドサーバを，BES1，BES2，及びBES3とします。

SQL1，SQL2の直後に，SQL3で共用表Sにアクセスする場合，非分割表N1と，非分割表N2へのアクセスに使用したバックエンドサーバのうち，ランダムに選んだBES2を割り当てます（ランダムに割り当てるため，BES3となる場合もあります）。

(d)　例4

〔説明〕

SQL1では，横分割表D1と横分割表D2を検索します。横分割表D1へのアクセスに使用したバックエンドサーバをBES1及びBES2，横分割表D2へのアクセスに使用したバックエンドサーバをBES2及びBES3とします。

SQL2で，横分割表D3へのアクセスに使用したバックエンドサーバをBES1及びBES2とします。

SQL1，SQL2の直後に，SQL3で共用表Sにアクセスする場合，横分割表D3へのアクセスに使用したバックエンドサーバのうち，ランダムに選んだBES2を割り当てます（ランダムに割り当てるため，BES1となる場合もあります）。

(e)　例5

〔説明〕

トランザクションを開始した直後に共用表Sにアクセスする場合，フロントエンドサーバと同じユニットにあるバックエンドサーバBES2を割り当てます。

(f)　例6

〔説明〕

トランザクションを開始した直後に共用表Sにアクセスする場合，ランダムに選んだバックエンドサーバBES2を割り当てます（ランダムに割り当てるため，BES1又はBES3となる場合もあります）。

(2)　1SQL中に共用表を含む複数の表が指定されている場合

1SQL中に指定されている表が共用表を含む複数の表の場合，共用表を検索するバックエンドサーバの割り当ては，同一SQL内でどのような検索を行ったかなどの条件によって決まります。なお，1SQL中に共用表と非共用表の両方を含む場合には，非共用表にバックエンドサーバを割り当てた後，共用表にバックエンドサーバを割り当てます。

共用表を検索するバックエンドサーバの割り当て規則（1SQL中に共用表を含む複数の表が指定されている場合）を次の表に示します。項番1が最も優先順位が高くなっています。

表11‒11　共用表を検索するバックエンドサーバの割り当て規則（1SQL中に共用表を含む複数の表が指定されている場合）

項番

検索条件

割り当てられるバックエンドサーバ

1

次に示すどちらかの条件を満たす場合

検索対象の共用表に対して，IN EXCLUSIVE MODE指定のLOCK TABLE文を実行している

FOR UPDATE句による検索を行っている

更新可能バックエンドサーバを割り当てます。

2

同一SQL内で共用表※1を使用している場合

同一SQL内で共用表を複数使用している場合は，同じバックエンドサーバを割り当てます。すべての表が共用表の場合は，表「共用表を検索するバックエンドサーバの割り当て規則（1SQL中に指定されている表が共用表だけの場合）」に従って割り当てます。

バックエンドサーバの割り当ての例については，例7を参照してください。

3

同一SQL内で横分割表※2を使用し，分割列に1バックエンドサーバだけの検索が行われる制限条件※3がある場合

同一SQL内で使用している横分割表へのアクセスに使用したバックエンドサーバの中から，ランダムに割り当てます。

バックエンドサーバの割り当ての例については，例8を参照してください。

4

同一SQL内で非分割表※4を使用している場合

同一SQL内で使用している非分割表へのアクセスに使用したバックエンドサーバの中から，ランダムに割り当てます。

バックエンドサーバの割り当ての例については，例9を参照してください。

5

同一SQL内で横分割表を使用している場合

同一SQL内で使用している横分割表へのアクセスに使用したバックエンドサーバの中から，ランダムに割り当てます。

バックエンドサーバの割り当ての例については，例10を参照してください。

注※1

IN EXCLUSIVE MODE指定のLOCK TABLE文を実行している共用表，及びFOR UPDATE句による検索を行う共用表を除きます。

注※2

フレキシブルハッシュ分割，及び1バックエンドサーバ内での分割の場合を除きます。

注※3

探索条件中の一つの表の列だけを指定した条件（述語，又はOR演算された述語）です。

注※4

IN EXCLUSIVE MODE指定のLOCK TABLE文を実行している共用表，及びFOR UPDATE句による検索を行う共用表を含みます。

(a)　例7

〔説明〕

同一SQL内で共用表S1，及び共用表S2を検索します。

共用表S1へのアクセスに使用したバックエンドサーバをBES2とします。

1.の直後に共用表S2にアクセスする場合，共用表S1へのアクセスに使用したバックエンドサーバBES2を割り当てます。

(b)　例8

〔説明〕

同一SQL内で，横分割表D1，横分割表D2，共用表Sを検索します。

分割列に1バックエンドサーバだけの検索が行われる制限条件を付けて横分割表D1を検索します。横分割表D1へのアクセスに使用したバックエンドサーバをBES2とします。

分割列に1バックエンドサーバだけの検索が行われる制限条件を付けて横分割表D2を検索します。横分割表D2へのアクセスに使用したバックエンドサーバをBES3とします。

1.，2.の直後に共用表Sにアクセスする場合，横分割表D1，及び横分割表D2へのアクセスに使用したバックエンドサーバのうち，ランダムに選んだBES2を割り当てます（ランダムに割り当てるため，BES3となる場合もあります）。

(c)　例9

〔説明〕

同一SQL内で，非分割表N1，非分割表N2，共用表Sを検索します。

非分割表N1へのアクセスに使用したバックエンドサーバをBES2とします。

非分割表N2へのアクセスに使用したバックエンドサーバをBES3とします。

1.，2.の直後に共用表Sにアクセスする場合，非分割表N1と非分割表N2へのアクセスに使用したバックエンドサーバのうち，ランダムに選んだBES2を割り当てます（ランダムに割り当てるため，BES3となる場合もあります）。

(d)　例10

〔説明〕

同一SQL内で，横分割表D1，横分割表D2，共用表Sを検索します。

横分割表D1へのアクセスに使用したバックエンドサーバをBES1及びBES2とします。

横分割表D2へのアクセスに使用したバックエンドサーバをBES2及びBES3とします。

1.，2.の直後に共用表Sにアクセスする場合，横分割表D1，横分割表D2へのアクセスに使用したバックエンドサーバのうち，ランダムに選んだBES2を割り当てます（ランダムに割り当てるため，BES1又はBES3となる場合もあります）。

11.18.6　定義系SQL，ユティリティ，及び運用コマンド実行時の注意

定義系SQL，ユティリティ，及び運用コマンドで共用表又は共用インデクスを対象とする場合，HiRDBが内部的にLOCK文を発行し，全バックエンドサーバで表と処理対象のRDエリアに対してIN EXCLUSIVE MODE指定で排他を掛けることがあります。このため，該当するRDエリア内の表やインデクスにアクセス中の業務があると，デッドロック，又はサーバ間のグローバルデッドロックが発生するおそれがあります。

HiRDBが内部的にLOCK文を発行する定義系SQLを次に示します。

共用表に対するCREATE TABLE，DROP TABLE，PURGE TABLE

共用インデクスに対するCREATE INDEX，DROP INDEX

共用表を含むスキーマに対するDROP SCHEMA

共用表に対する空き領域の再利用機能の変更（ALTER TABLE）

共用表に対する主キーの追加及び削除（ALTER TABLE）

HiRDBが内部的にLOCK文を発行するユティリティを次に示します。

データベース作成ユティリティ（pdload）

データベース再編成ユティリティ（pdrorg -k reld，rorg，ixrc，ixmk，ixor）

空きページ解放ユティリティ（pdreclaim）

データベース定義ユティリティ（pddef）

データディクショナリ搬出入ユティリティ（pdexp）

データベース構成変更ユティリティ（pdmod -a initialize rdarea）

HiRDBが内部的にLOCK文を発行する運用コマンドを次に示します。

pdorend

共用RDエリアに対して実行できないユティリティや運用コマンドについては，「共用RDエリア使用上の制限事項」を参照してください。

11.18.7　HiRDB/シングルサーバで共用表を使用する場合

HiRDB/パラレルサーバの場合との相違点について説明します。

注意事項について

HiRDB/シングルサーバで共用表を使用する場合の注意（共用表の操作時の注意事項，共用表の制限事項，及び定義系SQL，ユティリティ，及び運用コマンド実行時の注意）は，基本的にHiRDB/パラレルサーバと同じです。ただし，HiRDB/シングルサーバはサーバが一つだけなので，サーバ間のデッドロックは発生しません。また，HiRDB/パラレルサーバの場合の運用コマンド実行時の注意は，HiRDB/シングルサーバの場合は該当しません。

共用表及び共用インデクスの格納RDエリアについて

HiRDB/シングルサーバでは共用RDエリアを定義できないため，共用表及び共用インデクスは，通常のユーザ用RDエリアに格納してください。このとき，共用表及び共用インデクスを格納するユーザ用RDエリアと，共用表ではない表及び共用インデクスではないインデクスを格納するユーザ用RDエリアは別にしてください。同じユーザ用RDエリアに混在していると，デッドロックが発生するおそれがあります（共用表を更新中は，共用表及び共用インデクスが格納されているRDエリアにも排他が掛かるため，該当するRDエリアの表又はインデクスにアクセスする業務があると排他待ちになります）。

ローカルバッファの使用について

HiRDB/シングルサーバでローカルバッファを使用して共用表及び共用インデクスを更新する場合，LOCK文を発行しない更新をしていて，サーバプロセスが異常終了しても，アボートコードPhb3008を出力してHiRDBが異常終了することはありません。

HiRDB/シングルサーバからHiRDB/パラレルサーバへの移行について

移行する場合，HiRDB/シングルサーバのシステム内に共用表及び共用インデクスが定義されている状態で，データベース構成変更ユティリティ（pdmod）を使用してHiRDB/パラレルサーバに移行しないでください。移行手順を次に示します。

HiRDB/シングルサーバで定義している共用表及び共用インデクスがあるかどうかを確認します。

次に示すSQL文（システム内に定義されている共用表の名称を確認するため，データディクショナリ表（SQL_TABLES）を検索する）を実行します。表名が出力されなければ，共用表は定義されていません。表名が出力されたら，共用表が定義されています。

SELECT TABLE_NAME
FROM MASTER.SQL_TABLES
WHERE SHARED=’S’
WITHOUT LOCK NOWAIT

HiRDB/シングルサーバで定義している共用表及び共用インデクスがあれば，すべて削除します。

データベース構成変更ユティリティ（pdmod）を使用してHiRDB/パラレルサーバに移行します。

HiRDB/パラレルサーバで共用RDエリアを定義し，共用表及び共用インデクスを定義し直し，共用RDエリアに格納します。

11.19　参照制約

11.19.1　参照制約とは

データベース中の表は，それぞれ独立しているのではなく，お互いに関連を持っている場合があります。一方の表に関連するデータがないと，ほかの表でそのデータの意味がないことがあります。表間のデータの参照整合性を保つため，表定義時に特定の列（外部キーといいます）に定義する制約が参照制約です。参照制約及び外部キーを定義した表を参照表，外部キーによって参照表から参照される表を被参照表といいます。被参照表には外部キーによって参照される主キーを定義しておく必要があります。

なお，SQLやユティリティの実行などで被参照表と参照表間の参照整合性が保証できなくなる場合があります。この場合，参照表は検査保留状態になります。検査保留状態については「検査保留状態」を，整合性を保証できなくなる操作については「データ操作と整合性」を参照してください。

被参照表と参照表の例を次の図に示します。この例では，商品表が参照表，製造元表が被参照表となります。参照表の外部キーから主キーを参照し，製造元名が分かります。

図11‒32　被参照表と参照表の例

参照制約を定義する場合，外部キーにインデクスを定義すると処理性能が向上します。ただし，被参照表の主キーを更新しない場合は，外部キー値の更新によるインデクス更新のためのオーバヘッドがあるので，更新時の性能が悪くなることがあります。

参照制約の効果

参照制約を定義すると，表間のデータの整合性チェック，及びデータ操作を自動化できるのでUAPを作成するときの負荷を軽減できます。ただし，被参照表や参照表を更新する場合，データの整合性をチェックするため，チェックに掛かる処理時間が増加しますので，注意してください。次のような場合に，チェックに掛かる処理時間が増加します。

更新する列が被参照表の主キーの場合

被参照表の主キーを参照する参照表の外部キーの数に比例して遅くなります。

更新する列が参照表の外部キーの場合

更新する列を構成列とする外部キーの数に比例して遅くなります。

11.19.2　参照制約の定義

参照制約を有効にするためには，外部キーによって参照される主キーを被参照表に定義しておく必要があります。定義系SQLのCREATE TABLEで被参照表にPRIMARY KEY（主キー）を指定します。また，検査保留状態を使用するには，pd_check_pendingオペランドにUSEを指定するか，又はオペランドの指定を省略します。

参照表には，FOREIGN KEY（外部キー）を指定し，FOREIGN KEY句中に次の指定をします。

参照する列

被参照表

参照制約動作

参照制約動作は被参照表に対する挿入，更新，又は削除時の動作をCASCADE，又はRESTRICTで指定します。

CASCADE，又はRESTRICTを指定した場合の被参照表と参照表の動作について説明します。

(1)　CASCADEを指定している場合

CASCADEを指定すると，被参照表の主キーに変更があった場合，外部キーも同じように変更されます。なお，参照表の外部キーに変更がある場合，主キーに変更後の値と同じ値の行があるかどうかをチェックして，参照制約違反エラーになれば外部キーは変更されません。

CASCADEを指定している場合，被参照表及び参照表にSQLを実行するときの動作の例を次の図に示します。

図11‒33　被参照表に更新SQLを実行するときの動作の例（CASCADE指定時）

〔説明〕

主キーの値と同じ値の行が外部キーにあれば，制約を保持するために，外部キーも主キーと同じように変更されます。この場合，被参照表への更新は実行されます。挿入及び削除も同じです。

図11‒34　参照表に更新SQLを実行するときの動作の例（CASCADE指定時）

〔説明〕

更新後の外部キーの値と同じ値の行が主キーにあれば，外部キーへの更新が実行されます。同じ値の行がなくても，外部キーにナル値があるときは外部キーへの更新が実行されます。ナル値がないときは参照制約違反エラーになります。この場合，被参照表には特に影響はありません。挿入及び削除も同じです。

CASCADEを指定している場合の主キーに対する操作と参照表の動作と外部キーに対する操作と被参照表の動作を次の表に示します。

表11‒12　主キーに対する操作と参照表の動作（CASCADE指定時）

主キーに対する操作

被参照表と参照表の行の関係

主キーに対する操作結果

参照表の動作

挿入（INSERT文）

なし

○

動作しない

更新（UPDATE文），

削除（DELETE文）

更新前の主キー構成列の値と同じ外部キー構成列の値を持つ行が，参照表にある

○

主キーと同じ値で更新，又は行削除

更新前の主キー構成列の値と同じ外部キー構成列の値を持つ行が，参照表にない

○

動作しない

（凡例）

○：正常に実行されます。

表11‒13　外部キーに対する操作と被参照表の動作（CASCADE指定時）

外部キーに対する操作

参照表と被参照表の行の関係

外部キーに対する操作結果

被参照表の動作

挿入（INSERT文）

挿入する行の外部キー構成列の値と同じ主キー構成列の値を持つ行が被参照表にある

○

動作しない

挿入する行の外部キー構成列の値と同じ主キー構成列の値を持つ行が被参照表にない

外部キー構成列中にナル値がある

○

外部キー構成列中にナル値がない

×

更新（UPDATE文）

更新後の外部キー構成列の値と同じ主キー構成列の値を持つ行が被参照表にある

○

動作しない

更新後の外部キー構成列の値と同じ主キー構成列の値を持つ行が被参照表にない

外部キー構成列中にナル値がある

○

外部キー構成列中にナル値がない

×

削除（DELETE文）

なし

○

動作しない

（凡例）

○：正常に実行されます。

×：制約違反エラーとなります。

なお，CASCADEを指定すると，主キーの変更を外部キーにも反映するため，表定義時にHiRDBが内部的にトリガを生成します。参照制約動作のトリガ，及びユーザが定義するトリガとの関係については，「参照制約とトリガ」を参照してください。

(2)　RESTRICTを指定している場合

RESTRICTを指定すると，被参照表の主キーに変更がある場合，外部キーに同じ値の行があれば，参照制約違反エラーになり，主キーは変更されません。なお，外部キーに変更がある場合，主キーに同じ値の行があるかどうかをチェックして，参照制約違反エラーになれば外部キーは変更されません。

RESTRICTを指定している場合，被参照表に更新SQLを実行するときの動作を次の図に示します。参照表の動作は，CASCADE指定時（図「参照表に更新SQLを実行するときの動作の例（CASCADE指定時）」を参照）と同じです。

図11‒35　被参照表に更新SQLを実行するときの動作の例（RESTRICT指定時）

〔説明〕

主キーの値と同じ値の行が外部キーにあれば，参照制約違反エラーになり，主キーへの更新は実行されません。同じ値の行がなければ，被参照表への更新が実行されます。挿入及び削除も同じです。

RESTRICTを指定している場合の主キーに対する操作と被参照表及び参照表の動作を次の表に示します。外部キーに対する操作と被参照表の動作はCASCADE指定時（表「外部キーに対する操作と被参照表の動作（CASCADE指定時）」を参照）と同じです。

表11‒14　主キーに対する操作と被参照表及び参照表の動作

主キーに対する操作

被参照表と参照表の行の関係

主キーに対する操作結果

参照表の動作

挿入（INSERT文）

なし

○

動作しない

更新（UPDATE文），

削除（DELETE文）

更新前の主キー構成列の値と同じ外部キー構成列の値を持つ行が，参照表にある

×

動作しない

更新前の主キー構成列の値と同じ外部キー構成列の値を持つ行が，参照表にない

○

（凡例）

○：正常に実行されます。

×：制約違反エラーとなります。

(3)　被参照表，及び参照表定義時の制限事項

被参照表と参照表の表定義，表定義変更，及び表削除時の制限事項を次に示します。

(a)　表定義（CREATE TABLE）時

同じ外部キー構成列（並びが同じでなくてもよい）の外部キーから，同じ被参照表を参照することはできません。

次の場合，外部キーは定義できません。

WITHOUT ROLLBACKを指定した表，共用表，及び改竄防止表の場合

被参照表がWITHOUT ROLLBACKを指定した表の場合

共用表の場合

改竄防止表の場合

一時表の場合

被参照表が一時表の場合

外部キーは，一つの表に255個まで定義できます。256個以上は定義できません。

一つの主キーに対して，外部キーは255個まで定義できます。256個以上は定義できません。

参照表定義時に参照できる表は，同一スキーマの表だけです。

次の条件をすべて満たす場合にだけ，一つの表で，同じ主キーを参照するON UPDATE CASCADE（更新時の参照制約動作がCASCADE）を指定した参照表を定義できます。

複数の外部キー構成列が重複していない

複数の外部キー構成列に関連する検査制約，又は参照制約を定義していない

外部キーの文字集合と，その外部キーから参照される表の主キーの文字集合は同じにしてください。

(b)　表定義変更（ALTER TABLE時）

被参照表及び参照表に対して，DROP句及びRENAME句を使用した表定義変更はできません。

被参照表の主キー構成列，外部キー構成列に対して定義を変更する場合，次の制限があります。

CHANGE句を使用したデータ型やデータ長の変更はできない

RENAME句を使用した列名変更はできない

WITH PROGRAMを指定した場合，参照表が参照する被参照表を使用する関数，手続き，及びトリガのSQLオブジェクトは無効になります。そのため，ALTER ROUTINE，ALTER PROCEDURE，又はALTER TRIGGERで再作成する必要があります。

(c)　表削除（DROP TABLE）時

外部キーから参照される被参照表は削除できません。

(4)　参照制約を定義する場合の注意事項

被参照表と参照表間のデッドロック

次の条件をすべて満たす場合，被参照表と参照表間でデッドロックが発生することがあります。これらの条件は参照制約動作がRESTRICTでもCASCADEでも同じです。

参照表の行を更新するトランザクションと，被参照表を更新するトランザクションが異なるトランザクションで，かつ同時に実行される

参照表で更新する行の主キー構成列の値と，被参照表で更新する行の外部キー構成列の値が同じである

被参照表及び参照表を操作する場合，上記条件が重ならないようにしてください。なお，それぞれのトランザクションで，操作対象の表に対してLOCK文の排他モードで排他制御することでデータの整合性は保証できます。ただし，同時実行性は低下します。

SQLオブジェクト用バッファ長の容量見積もり

参照制約動作を指定すると，HiRDBが内部的に制約条件チェックや参照制約動作を実行するトリガを生成するため，SQLオブジェクト用バッファを指定するときにそれらのSQLオブジェクトについても考慮する必要があります。SQLオブジェクト用バッファ長（pd_sql_object_cache_size）の見積もり式については，マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

データディクショナリLOB用RDエリアの容量見積もり

参照制約動作にCASCADEを指定すると，参照制約動作を実行するトリガをHiRDBが生成します。このトリガのトリガ動作手続きのSQLオブジェクトはデータディクショナリLOB用RDエリアに格納されます。そのため，参照制約動作にCASCADEを指定する場合はデータディクショナリLOB用RDエリアに十分な容量を確保しておく必要があります。データディクショナリLOB用RDエリアの容量の見積もりについては，「データディクショナリLOB用RDエリアの容量の見積もり」を参照してください。

バックアップの取得

バックアップは，被参照表が格納されている全RDエリア，及び参照表が格納されている全RDエリアの同期を合わせて取得してください。インナレプリカ機能を使用している場合は全RDエリアの世代番号を合わせてバックアップを取得してください。

また，バックアップ取得時点の検査保留状態によって，バックアップの取得範囲が異なります。バックアップの取得時点と取得範囲については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「同時にバックアップを取得する必要があるRDエリア」を参照してください。

(5)　参照制約の定義例

参照制約の定義例を次に示します。

(a)　１対１対応で参照制約を定義する例

被参照表と参照表が1対1の場合の定義例を次に示します。

参照制約の定義例１

CREATE TABLE SEIZOUMOTO
  (SNO CHAR(4),SNAME NCHAR(6),TELEPHONE CHAR(12))
  PRIMARY KEY(SNO)  …主キーの指定
CREATE TABLE SHOHIN
  (GNO CHAR(4),SNO CHAR(4),GNAME NCHAR(10),SURYO INTEGER)
  CONSTRAINT SHOHIN_FK  …制約名の指定
  FOREIGN KEY(SNO)  …外部キーの指定
  REFERENCES SEIZOUMOTO  …被参照表名の指定

参照制約動作の内容

参照制約動作の指定を省略しているため，更新及び削除時はRESTRICTが仮定されます。製造元表の製造元番号（主キー）の更新，削除をする場合，商品表の製造元番号（外部キー）に対応する行があると，参照制約違反エラーとなり，製造元表の製造元番号の更新，削除は抑止されます。

参照制約の定義例２

CREATE TABLE SEIZOUMOTO
  (SNO CHAR(4),SNAME NCHAR(6),TELEPHONE CHAR(12))
  PRIMARY KEY(SNO)  …主キーの指定
CREATE TABLE SHOHIN
  (GNO CHAR(4),SNO CHAR(4),GNAME NCHAR(10),SURYO INTEGER)
  CONSTRAINT SHOHIN_FK  …制約名の指定
  FOREIGN KEY(SNO)  …外部キーの指定
  REFERENCES SEIZOUMOTO  …被参照表名の指定
  ON UPDATE CASCADE  …更新時の参照制約動作の指定
  ON DELETE CASCADE  …削除時の参照制約動作の指定

参照制約動作の内容

製造元表の製造元番号（主キー）を更新した場合，対応する商品表の製造元番号（外部キー）も主キーと同じ値に更新されます。製造元表の行を削除した場合，商品表に対応する行も削除されます。

(b)　1対2対応で参照制約を定義する例

被参照表が1，参照表が2の場合の定義例を次に示します。

参照制約の定義例

CREATE TABLE SHOHIN
  (GNO CHAR(4),SNO CHAR(4),GNAME NCHAR(10),SURYO INTEGER)
  PRIMARY KEY(GNO)  …主キーの指定
CREATE TABLE SIIRE
  (GNO CHAR(4),GNAME NCHAR(10),SSURYO INTEGER)
  CONSTRAINT SIIRE_FK  …制約名の指定
  FOREIGN KEY(GNO)  …外部キーの指定
  REFERENCES SHOHIN  …被参照表名の指定
  ON UPDATE CASCADE  …更新時の参照制約動作の指定
  ON DELETE CASCADE  …削除時の参照制約動作の指定
CREATE TABLE URIAGE
  (DNO CHAR(4),CNO CHAR(4),GNO CHAR(4),USURYO INTEGER)
  CONSTRAINT URIAGE_FK  …制約名の指定
  FOREIGN KEY(GNO)  …外部キーの指定
  REFERENCES SHOHIN  …被参照表名の指定
  ON UPDATE RESTRICT  …更新時の参照制約動作の指定
  ON DELETE RESTRICT  …削除時の参照制約動作の指定

参照制約動作の内容

商品表の商品番号（主キー）を更新する場合，売り上げ表の商品番号（外部キー）に更新前の主キーと同じ値の行があると，参照制約違反エラーとなり，更新は抑止されます。売り上げ表に更新前の主キーと同じ値の行がないときは仕入れ表の対応する商品番号も主キーと同じ値に更新されます。

商品表の行を削除する場合，売り上げ表に更新前の主キーと同じ値の行があると，参照制約違反エラーとなり，削除は抑止されます。売り上げ表で更新前の主キーと同じ値の行がないときは仕入れ表の対応する行も削除されます。

(c)　2対1対応で参照制約を定義する例

被参照表が2，参照表が1の場合の定義例を次に示します。

参照制約の定義例

CREATE TABLE SHOHIN
  (GNO CHAR(4),SNO CHAR(4),GNAME NCHAR(10),SURYO INTEGER)
  PRIMARY KEY(GNO)  …主キーの指定
CREATE TABLE KOKYAKU
  (CNO CHAR(4),CNAME NCHAR(8),ADDR NCHAR(24))
  PRIMARY KEY(CNO)  …主キーの指定
CREATE TABLE URIAGE
  (DNO CHAR(4),CNO CHAR(4),GNO CHAR(4),USURYO INTEGER)
  CONSTRAINT URIAGE_SHOHIN_FK  …制約名の指定
  FOREIGN KEY(GNO)  …外部キーの指定
  REFERENCES SHOHIN  …被参照表名の指定
  ON UPDATE CASCADE  …更新時の参照制約動作の指定
  ON DELETE CASCADE  …削除時の参照制約動作の指定
  CONSTRAINT URIAGE_KOKYAKU_FK
  FOREIGN KEY(CNO)  …外部キーの指定
  REFERENCES  KOKYAKU  …被参照表名の指定
  ON UPDATE CASCADE  …更新時の参照制約動作の指定
  ON DELETE CASCADE  …削除時の参照制約動作の指定

参照制約動作の内容

商品表の商品番号（主キー）を更新する場合，売り上げ表の商品番号（外部キー）も同じ値に更新されます。商品表の行を削除する場合，売り上げ表の対応する行も削除されます。

顧客表の顧客番号（主キー）を更新する場合，売り上げ表の顧客番号（外部キー）も同じ値に更新されます。顧客表の行を削除する場合，売り上げ表の対応する行も削除されます。

11.19.3　検査保留状態

SQLやユティリティの実行などで表間の参照整合性を保証できなくなった場合，HiRDBは参照表に対するデータ操作を制限します。このように，整合性を保証できないためにデータ操作を制限された状態を検査保留状態といいます。参照表を検査保留状態にして，データ操作を制限するためには，pd_check_pendingオペランドにUSEを指定するか，又はオペランドの指定を省略する必要があります。検査保留状態の表は，整合性チェックユティリティ（pdconstck）を使用して検査保留状態を解除します。また，整合性チェックユティリティを使用して，強制的に検査保留状態にもできます。

pd_check_pendingオペランドにNOUSEを指定していると，表間で参照整合性を保証できない場合でもデータ操作を制限しません。そのため，整合性が保証できなくなるSQLやユティリティを実行した場合は，整合性チェックユティリティで強制的に検査保留状態に設定してから，整合性を確認してください。

整合性が保証できなくなる操作については「データ操作と整合性」を，整合性の確認手順は「表の整合性確認手順」を参照してください。

(1)　検査保留状態の設定又は解除

整合性チェックユティリティ以外に，次に示すユティリティ，コマンド，及びSQLで参照表を検査保留状態に設定するかどうかを決めたり，又は検査保留状態を解除したりできます。

データベース作成ユティリティ（pdload）のconstraint文での指定

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）（リロード，再編成）のconstraint文での指定

データベース構成変更ユティリティ（pdmod）（RDエリアの再初期化）

更新可能なオンライン再編成の追い付き反映（pdorend -pコマンド）

PURGE TABLE文

ALTER TABLE（CHANGE RDAREA）

それぞれの詳細について，ユティリティ及びコマンドはマニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を，SQLはマニュアル「HiRDB SQLリファレンス」を参照してください。

(2)　検査保留状態の管理

検査保留状態はディクショナリ表と，表が格納されたRDエリアの表情報で管理しています。ディクショナリ表では表単位，及び制約単位に検査保留状態を管理し，表情報では分割表の場合はRDエリア単位に，分割表ではない場合は表単位に検査保留状態を管理します。

検査保留状態の情報が格納されている場所と内容を次の表に示します。

表11‒15　検査保留状態の情報が格納されている場所と内容（参照制約）

格納場所

格納されている情報

ディクショナリ表

SQL_TABLES表

CHECK_PEND列

表単位の参照制約の検査保留状態

SQL_REFERENTIAL_CONSTRAINTS表

CHECK_PEND列

制約単位の参照制約の検査保留状態

RDエリアの表情報

分割していない表の場合

表単位の参照制約又は検査制約の検査保留状態

分割表の場合

RDエリア単位の参照制約又は検査制約の検査保留状態

(3)　検査保留状態の表に対して制限される操作

検査保留状態の表に対してできなくなる操作を次の表に示します。なお，トリガ動作によって操作対象表にアクセスする場合，トリガSQL文に指定したSQLの操作可否に依存します。また，操作対象表がビュー表の場合，ビュー表の基になる実表の操作可否に依存します。

表11‒16　検査保留状態の表に対する操作可否

検査保留状態の表に対する操作

操作可否

操作系SQL

SELECT文

対象表の検索

△※１

対象表から作成したリストの検索

INSERT文

対象表への挿入

UPDATE文

対象表の更新

DELETE文

対象表からの行削除

ASSIGN LIST文

対象表からのリスト作成

ユティリティ

リバランスユティリティ（pdrbal）

×

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）

再編成

△※２

（凡例）

△：場合によっては操作できません。

×：操作できません。

注※１

次の条件をどちらも満たす場合だけ，操作できます。それ以外は操作できません。

操作対象表が分割表で，分割条件がキーレンジ分割又はFIXハッシュ分割

操作対象となるRDエリアが検査保留状態でない

注※２

フレキシブルハッシュ分割の分割表に対して再編成を実行する場合，操作できないときがあります。詳細は，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「データベース再編成ユティリティ（pdrorg）」の「規則及び注意事項」を参照してください。

(4)　検査保留状態の表と参照関係がある表に対して制限される操作

次のような参照関係がある表を例に説明します。この場合，検査保留状態になるのは表T2と表T3だけです。

表T2と表T3が検査保留状態の場合，各表に対して制限される操作について次に示します。

(a)　表T2だけが検査保留状態の場合

表T2だけが検査保留状態の場合，各表に対して制限される操作を次の表に示します。

表11‒17　表T2だけが検査保留状態の場合，各表に対して制限される操作

操作対象表

制限される操作

制限の内容

表T1

UPDATE（対象表の更新）

表T2に定義されている参照制約動作指定によって異なります。

CASCADEの場合

参照制約動作の操作対象となるRDエリアの表情報が検査保留状態のときは操作できません。ただし，同値更新のときは操作できます。

RESTRICTの場合

操作できます。参照表T2を参照し，整合性チェックを行います。

DELETE（対象表からの行削除）

表T2

SELECT文（対象表の検索及び対象表から作成したリストの検索）

次の条件をどちらも満たす場合だけ，操作できます。それ以外は操作できません。

操作対象表が分割表で，分割条件がキーレンジ分割又はFIXハッシュ分割

操作対象となるRDエリアが検査保留状態でない

INSERT文（対象表への挿入）

UPDATE文（対象表の更新）

DELETE文（対象表からの行削除）

ASSIGN LIST文（対象表からのリスト作成）

リバランスユティリティ（pdrbal）

操作できません。

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）による再編成

フレキシブルハッシュ分割の分割表に対して再編成を実行する場合，操作できないときがあります。詳細は，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「データベース再編成ユティリティ（pdrorg）」を参照してください。

表T3

制限される操作はありません。INSERT及びDELETEの場合，被参照表T2を参照し，整合性チェックを行います。

(b)　表T3だけが検査保留状態の場合

表T3だけが検査保留状態の場合，各表に対して制限される操作を次の表に示します。

表11‒18　表T3だけが検査保留状態の場合，各表に対して制限される操作

操作対象表

制限される操作

制限の内容

表T1

UPDATE（対象表の更新）

表T2及び表T3に定義されている参照制約動作がCASCADEで，参照制約動作の操作対象となるRDエリアの表情報が検査保留状態のときは操作できません。ただし，同値更新のときは操作できます。

DELETE（対象表からの行削除）

表T2

UPDATE（対象表の更新）

表T2及び表T3に定義されている参照制約動作指定によって異なります。

CASCADEの場合

参照制約動作の操作対象となるRDエリアの表情報が検査保留状態のときは操作できません。ただし，同値更新のときは操作できます。

RESTRICTの場合

操作できます。参照表T3を参照し，整合性チェックを行います。

DELETE（対象表からの行削除）

表T3

SELECT文（対象表の検索及び対象表から作成したリストの検索）

次の条件をどちらも満たす場合だけ，操作できます。それ以外は操作できません。

操作対象表が分割表で，分割条件がキーレンジ分割又はFIXハッシュ分割

操作対象となるRDエリアが検査保留状態でない

INSERT文（対象表への挿入）

UPDATE文（対象表の更新）

DELETE文（対象表からの行削除）

ASSIGN LIST文（対象表からのリスト作成）

リバランスユティリティ（pdrbal）

操作できません。

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）による再編成

フレキシブルハッシュ分割の分割表に対して再編成を実行する場合，操作できないときがあります。詳細は，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「データベース再編成ユティリティ（pdrorg）」を参照してください。

(c)　表T2及び表T3が検査保留状態の場合

表T2及び表T3が検査保留状態の場合，各表に対して制限される操作を次の表に示します。

表11‒19　表T2及び表T3が検査保留状態の場合，各表に対して制限される操作

操作対象表

制限される操作

制限の内容

表T1

UPDATE（対象表の更新）

表T2及び表T3に定義されている参照制約動作がCASCADEで，参照制約動作の操作対象となるRDエリアの表情報が検査保留状態のときは操作できません。ただし，同値更新のときは操作できます。

表T2及び表T3に定義されている参照制約動作指定がRESTRICTの場合，操作できます。参照表T2を参照し，整合性チェックを行います。

DELETE（対象表からの行削除）

表T2

SELECT文（対象表の検索及び対象表から作成したリストの検索）

次の条件をどちらも満たす場合だけ，操作できます。それ以外は操作できません。

操作対象表が分割表で，分割条件がキーレンジ分割又はFIXハッシュ分割

操作対象となるRDエリアが検査保留状態でない

INSERT文（対象表への挿入）

UPDATE文（対象表の更新）

DELETE文（対象表からの行削除）

ASSIGN LIST文（対象表からのリスト作成）

リバランスユティリティ（pdrbal）

操作できません。

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）による再編成

フレキシブルハッシュ分割の分割表に対して再編成を実行する場合，操作できないときがあります。詳細は，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「データベース再編成ユティリティ（pdrorg）」を参照してください。

表T3

SELECT文（対象表の検索及び対象表から作成したリストの検索）

次の条件をどちらも満たす場合だけ，操作できます。それ以外は操作できません。

操作対象表が分割表で，分割条件がキーレンジ分割又はFIXハッシュ分割

操作対象となるRDエリアが検査保留状態でない

INSERT文（対象表への挿入）

UPDATE文（対象表の更新）

DELETE文（対象表からの行削除）

ASSIGN LIST文（対象表からのリスト作成）

リバランスユティリティ（pdrbal）

操作できません。

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）による再編成

フレキシブルハッシュ分割の分割表に対して再編成を実行する場合，操作できないときがあります。詳細は，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「データベース再編成ユティリティ（pdrorg）」を参照してください。

(5)　分割表又はインナレプリカ機能を使用している場合

RDエリア単位に検査保留状態を管理しているため，分割表やインナレプリカ機能を使用していて，実際に操作するRDエリアの表情報が検査保留状態の場合，その分割表や世代に対する操作は制限されることがあります。それぞれについて説明します。

(a)　分割表の場合

分割表で，データを格納している一部のRDエリアが検査保留状態の場合の例を次の図に示します。

図11‒36　分割表で，RDエリア単位に検査保留状態を管理する場合のデータ操作可否

〔説明〕

分割表Aに対してSELECT文を実行する場合，実際に操作するデータがRDエリア2（表情報が検査保留状態）にあると，SELECT文はエラーになります。RDエリア1及び3にあるデータに対する操作の場合，SELECT文は正常に実行できます。

分割表の場合の注意事項

pd_check_pendingオペランドにUSEを指定していて，参照表のデータを分割格納しているRDエリアを再初期化する場合，再初期化後に整合性チェックユティリティで表単位の整合性チェックを実行してください。

(b)　インナレプリカ機能を使用している場合

インナレプリカ機能を使用していて，ある世代の一部のRDエリアが検査保留状態の場合の例を次の図に示します。

図11‒37　インナレプリカ機能を使用していて，RDエリア単位に検査保留状態を管理する場合のデータ操作可否

〔説明〕

世代番号1（RDエリアの表情報が検査保留状態のRDエリアを含む世代）に対する操作をする場合で，実際に操作するデータがレプリカRDエリア2-1にあるとき，そのSQLはエラーになります。

(6)　検査保留状態を使用する場合の注意

pd_check_pendingオペランドの指定値をNOUSEからUSEに変更した場合，整合性チェックユティリティを使用して，参照表の整合性を確認する必要があります。確認手順については，「表の整合性確認手順」を参照してください。

pd_check_pendingオペランドにUSEを指定していて，参照整合性を保証できなくなる操作をした場合でも，RDエリアの状態によっては検査保留状態を設定できないことがあります。このため，pd_check_pendingオペランドの指定値をNOUSEからUSEに変更すると，検査保留状態を使用していない場合は正常だった操作がエラーになることがあります。PURGE TABLE文，又はALTER TABLE（CHANGE RDAREA）実行時，検査保留状態を設定できるRDエリアの状態を次に示します。

オープン契機がINITIALの場合

RDエリアが閉塞なし，オープン状態のとき

RDエリアが更新可能バックアップ閉塞，かつオープン状態のとき

RDエリアがオンライン再編成閉塞，かつオープン状態のとき

RDエリアが同期化閉塞，かつオープン状態のときは，閉塞解除後，設定可能

オープン契機がDEFER又はSCHEDULEの場合

RDエリアが閉塞なしのとき

RDエリアが更新可能バックアップ閉塞のとき

RDエリアがオンライン再編成閉塞のとき

RDエリアが同期化閉塞のときは，閉塞解除後，設定可能

ユティリティ実行時，検査保留状態を設定できるRDエリアについては，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「コマンド実行時のRDエリアの状態」の「検査保留状態の設定可否」を参照してください。

pd_check_pendingオペランドにUSEを指定する場合，検査保留状態に設定される参照表及びRDエリアに対して排他が掛かるため，ユティリティ及びSQL実行時の排他資源が検査保留状態を使用しない場合とは異なります。

11.19.4　データ操作と整合性

被参照表及び参照表に対する操作系SQL（PURGE TABLE文を除きます）による更新，追加，又は削除は，HiRDBがSQL実行時にチェックし，整合性を保証します。ただし，次の表に示す操作をした場合，整合性を保証できなくなることがあります。pd_check_pendingオペランドにUSEを指定していて，これらの操作をした場合，参照表は検査保留状態になります。

表11‒20　整合性を保証できなくなる場合の，被参照表に対する操作とデータ不整合の発生条件

表又はRDエリアに対する操作

データ不整合の発生条件

データベース作成ユティリティ（pdload）

作成モード（-dオプション指定）のデータロード

データロードした主キー構成列中に，参照表の外部キー構成列と同じ値を持つ行を含まない場合

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）

リロード（-k reld指定）

リロードした主キー構成列中に，参照表の外部キー構成列と同じ値を持つ行を含まない場合

再編成（-k rorg指定）

UOCを使用して，参照表の外部キー構成列の値と同じ値の行を削除した場合

データベース構成変更ユティリティ（pdmod）

RDエリアの再初期化（initialize rdarea）

参照表が，再初期化したRDエリアと異なるRDエリアに格納されている場合

更新可能なオンライン再編成の追い付き反映

（pdorendコマンド）

参照関係がある表に対して，更新可能なオンライン再編成運用中※に，カレントデータベースのレプリカRDエリアとオリジナルRDエリアで次に示す（1）〜（4）のどれかの操作をした場合（追い付き反映処理後にデータ不整合になる）

（１）次の順序で操作した場合

1.レプリカRDエリアの参照表にデータを挿入する

2.オリジナルRDエリアの披参照表で，1.で挿入した外部キーと同じ値の行を削除する

（２）次の順序で操作した場合

1.レプリカRDエリアの参照表の外部キーのデータを更新する

2.オリジナルRDエリアの披参照表で，1.で更新した外部キーと同じ値の行を削除する

（３）次の順序で操作した場合

1.レプリカRDエリアの披参照表のデータを削除する

2.オリジナルRDエリアの参照表に，1.で削除した主キーと同じ値の行を挿入する

（４）次の順序で操作した場合

1.レプリカRDエリアの披参照表のデータを更新する

2.オリジナルRDエリアの参照表に1.で更新する前の主キーと同じ値の行を挿入する

PURGE TABLE文

参照表にデータが存在する場合

ALTER TABLEによる表の分割格納条件の変更

RDエリアの分割や統合の結果，参照表の外部キー構成列と同じ値を持つ行を含まない場合

注※

更新可能なオンライン再編成の運用については，マニュアル「インナレプリカ機能 HiRDB Staticizer Option」を参照してください。

表11‒21　整合性を保証できなくなる場合の，参照表に対する操作とデータ不整合の発生条件

表又はRDエリアに対する操作

データ不整合の発生条件

データベース作成ユティリティ（pdload）

データロード

データロードした外部キー構成列中に，被参照表の主キー構成列と同じ値を持つ行がない場合

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）

リロード（-k reld指定）

リロードした外部キー構成列中に，被参照表の主キー構成列と同じ値を持つ行がない場合

更新可能なオンライン再編成の追い付き反映

（pdorendコマンド）

参照関係がある表に対して，更新可能なオンライン再編成運用中※に，カレントデータベースのレプリカRDエリアとオリジナルRDエリアで次に示す（1）〜（5）のどれかの操作をした場合（追い付き反映処理後にデータ不整合になる）

（１）次の順序で操作した場合

1.レプリカRDエリアの参照表にデータを挿入する

2.オリジナルRDエリアの披参照表で，1.で挿入した外部キーと同じ値の行を削除する

（２）次の順序で操作した場合

1.レプリカRDエリアの参照表の外部キーのデータを更新する

2.オリジナルRDエリアの披参照表で，1.で更新した外部キーと同じ値の行を削除する

（３）次の順序で操作した場合

1.レプリカRDエリアの披参照表のデータを削除する

2.オリジナルRDエリアの参照表に，1.で削除した主キーと同じ値の行を挿入する

（４）次の順序で操作した場合

1.レプリカRDエリアの披参照表のデータを更新する

2.オリジナルRDエリアの参照表に1.で更新する前の主キーと同じ値の行を挿入する

（５）次の操作をした場合

レプリカRDエリアの参照表に，データベース作成ユティリティ（pdload）で，データ不整合となる操作をしたとき

注※

更新可能なオンライン再編成の運用については，マニュアル「インナレプリカ機能 HiRDB Staticizer Option」を参照してください。

(1)　操作対象の表が分割表の場合

操作対象の表が分割表で，表中に不整合データがある場合，ユティリティの実行によって，不整合データが，格納されているRDエリアを移動することがあります。例えば，RDエリア1，2，及び3に分割格納されている表で，不整合データがRDエリア1にあるとき，ユティリティの実行によって，不整合データがRDエリア3に移動することがあります。不整合データのRDエリアの移動が発生する条件を次の表に示します。

表11‒22　操作対象が分割表の場合，表中の不整合データがRDエリアを移動する条件

表又はRDエリアに対する操作

表中の不整合データがRDエリアを移動する条件

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）

再編成（-k rorg指定）

フレキシブルハッシュ分割表，又は第2次元分割列がフレキシブルハッシュ分割のマトリクス分割表に対して次の手順で操作する場合

RDエリア単位でデータロードをする

HiRDB/シングルサーバの場合，表単位に再編成を実行する※

HiRDB/パラレルサーバの場合，-gオプションを指定して表単位に再編成を実行する※

リバランスユティリティ（pdrbal）

不整合データがある表に対して，RDエリアを追加してリバランスユティリティ（pdrbal）を実行する場合※

注※

pd_check_pendingオペランドにUSEを指定していて，操作対象表が検査保留状態の場合は実行できません。

(2)　データ不整合が発生する可能性があるそのほかの条件

次の条件をすべて満たす場合も，データ不整合が発生することがあるため，データの整合性を確認する必要があります。データの整合性確認手順については，「表の整合性確認手順」を参照してください。これらの条件は参照制約動作がRESTRICTでもCASCADEでも同じです。

参照表の行を削除するトランザクションと，被参照表を更新又は削除するトランザクションが異なるトランザクションで，かつ同時に実行される

参照表で削除する行の主キー構成列の値と，被参照表で更新又は削除する行の外部キー構成列の値が同じである

被参照表の行を更新又は削除するトランザクションをコミットし，参照表の行を削除するトランザクションをロールバックする

被参照表及び参照表を操作する場合，上記条件が重ならないようにしてください。なお，それぞれのトランザクションで，操作対象の表に対してLOCK文の共用モード又は排他モードで排他制御することでデータの整合性は保証できます。ただし，同時実行性は低下します。

11.19.5　表の整合性確認手順

データの整合性確認手順の概要を次の図に示します。

図11‒38　データの整合性確認手順の概要（参照制約）

pd_check_pendingオペランドの指定値がUSE又は省略の場合

検査保留状態の表の特定

ディクショナリ表のSQL_TABLES表を検索して，検査保留状態の表名を検出します。

SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME FROM MASTER.SQL_TABLES
    WHERE CHECK_PEND = 'C' OR CHECK_PEND2 = 'C'

検索結果には，検査保留状態の表の所有者と検査保留状態の表名が返されます。検索結果が0行の場合，検査保留状態の表はありません。

なお，インナレプリカ機能使用時に，各世代の表が検査保留状態かどうかを確認するためには，状態解析ユティリティ（pddbst）を使用します。

整合性チェックユティリティを使用した整合性チェック

整合性チェックユティリティで表単位の整合性チェックを実行し，制約違反データがあれば修正します。検査保留状態の表がなくなるまで整合性チェックを繰り返し，なくなれば終了です。整合性チェックユティリティを使用した整合性確認手順については，「検査保留状態を使用する場合の整合性確認手順（参照制約）」を参照してください。

pd_check_pendingオペランドの指定値がNOUSEの場合

整合性チェックをする表を特定し，強制的に検査保留状態に設定

整合性チェックをする表を特定するために，次のことを確認します。

参照整合性を保証できなくなる操作をした表を被参照表とする参照表が存在するかどうか

参照整合性を保証できなくなる操作をした表に参照制約が定義されているかどうか

これらを確認するSQLの実行例を次に示します。

SELECT N_PARENTS, N_CHILDREN FROM MASTER.SQL_TABLES
    WHERE TABLE_SCHEMA = '対象表の所有者名' AND TABLE_NAME = '対象表の表名'

次の検索結果が返されます。

対象表に定義した外部キーの数

対象表に定義した主キーを参照する外部キーの数

N_PARENTSがナル値の場合，対象表に参照制約は定義されていません。

N_CHILDRENがナル値の場合，対象表を被参照表とする参照表は存在しません。

N_CHILDRENがナル値以外の場合，次に示すSQLを実行し，対象表を参照する参照表の表名を確認してください。

SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, CONSTRAINT_NAME
    FROM MASTER.SQL_REFERENTIAL_CONSTRAINTS
    WHERE R_OWNER = '対象表の所有者名' AND R_TABLE_NAME = '対象表の表名'

検索結果には，対象表を被参照表とする参照表の所有者名，表名及び参照制約の制約名が返されます。検索結果が0行の場合，対象表を被参照表とする参照表はありません。

表を特定したら，整合性チェックユティリティを使用して，その表を強制的に検査保留状態に設定します（検査保留状態でない表は，整合性チェックユティリティでチェックできません）。

整合性チェックユティリティを使用した整合性チェック

pd_check_pendingオペランドの指定値がUSE又は省略の場合の手順2.と同じです。整合性チェックユティリティを使用した整合性確認手順については，「検査保留状態を使用しない場合の整合性確認手順」を参照してください。

(1)　検査保留状態を使用する場合の整合性確認手順（参照制約）

pd_check_pendingオペランドの指定値がUSE又は省略の場合の，整合性チェックユティリティを使用した整合性確認手順を次の図に示します。

図11‒39　検査保留状態を使用する場合の整合性確認手順（参照制約）

確認する表の整合性チェック

表単位，又は制約単位に整合性チェックをします。

インナレプリカ機能を使用している場合，確認する表の世代番号を指定します。インナレプリカ機能を使用していない場合，又は全世代に整合性チェックを実行する場合，世代番号の指定は不要です。

制約違反有無判定

手順1.の整合性チェック結果で，制約違反データの有無を判定します。

違反データの修正方法

違反データの修正をユティリティで行うか，SQLで行うかを選択します。ユティリティで行う場合，手順6.へ進んでください。

確認する表の操作抑止

整合性が保証できない表を使用する業務の運用を停止します。

確認する表の検査保留状態を強制解除

制約違反の対策をするため，検査保留状態を強制解除します。

制約違反の対策

ユティリティで修正する場合

対策方法を次に示します。対策後，手順1.に戻り，整合性チェックを実行し，違反データがないことを確認し，終了します。

条件

対策方法

主キーに必要なデータがない場合

データベース作成ユティリティ（pdload）の追加モードで正しいデータをロードします。

外部キーに制約違反データがある場合

データベース作成ユティリティ（pdload）の作成モードで正しいデータをロードします。

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）のUOCを使用して不要なデータを削除します。

SQLで修正する場合

対策方法を次に示します。対策後，手順7.に進みます。

条件

対策方法

主キーに必要なデータがない場合

主キーに必要なデータをINSERT文で挿入します※１。又は，被参照表の既存のデータをUPDATE文で更新します※２。

外部キーに制約違反データがある場合

外部キーの制約違反データをDELETE文で削除，又は，UPDATE文で正しい値に更新します※１。

注※１

外部キーが主キーでもあり，対策を行う表を被参照表とする参照表が存在する場合，修正順序に注意が必要です。例えば，次のような参照関係があるとします。

●REF1の制約違反の対策をする場合の注意

表T2のデータをDELETE文で修正する場合，REF2でON DELETE RESTRICTを指定しているときは，対応する表T3のデータを先に削除後，表T2のデータを削除してください。また，UPDATE文で修正する場合，REF2でON UPDATE RESTRICTを指定しているときは，更新前のデータに対応する表T3のデータを削除後，表T2のデータを更新してください。

●REF2の制約違反の対策をする場合の注意

表T2のデータをINSERT文で修正する場合，表T1に挿入対象のデータが存在するかどうか確認します。存在しないときは，先に表T1にデータを挿入後，表T2にデータを挿入してください。また，UPDATE文で修正する場合，更新後のデータが表T1に存在するかどうか確認します。存在しないときは，先に表T1にデータを挿入後，表T2のデータを更新してください。

注※２

対策をする制約とは別の制約で，その表を被参照表とする参照表が存在する場合，修正順序に注意が必要です。例えば，次のような参照関係があるとします。

●REF1の制約違反の対策をする場合の注意

T1のデータをUPDATE文で修正する場合，REF2でON UPDATE RESTRICTを指定しているときは，更新前のデータに対応するT3のデータを削除後，T2のデータを更新してください。

違反があった制約を，強制的に検査保留状態に設定

整合性チェックユティリティを制約単位で実行し，対策をした制約を強制的に検査保留状態に設定します。

確認する表の操作抑止解除

運用を停止していた業務を再開します。手順1.に戻り，整合性チェックを実行し，違反データがないことを確認します。

確認する世代の有無

複数世代のレプリカRDエリアを作成している場合，又は世代単位の整合性チェックを実行した場合，手順1.に戻り，各世代で整合性チェックを実行します。

(2)　検査保留状態を使用しない場合の整合性確認手順

pd_check_pendingオペランドの指定値がNOUSEの場合の，整合性チェックユティリティを使用した整合性確認手順を次の図に示します。

図11‒40　検査保留状態を使用しない場合の整合性確認手順

確認する表の操作抑止

整合性が保証できない表を使用する業務の運用を停止します。

確認する表を強制的に検査保留状態に設定

確認する表を強制的に検査保留状態に設定します。なお，手順3.で制約単位の整合性チェックをする場合は，この操作は不要です。

確認する表の整合性チェック

表単位，又は制約単位に整合性チェックをします。

インナレプリカ機能を使用している場合，確認する表の世代番号を指定します。インナレプリカ機能を使用していない場合，又は全世代に整合性チェックを実行する場合，世代番号の指定は不要です。

制約違反有無判定

手順3.の整合性チェック結果で，制約違反データの有無を判定します。

制約違反の対策

「検査保留状態を使用する場合の整合性確認手順（参照制約）」の手順6.を参照して，同様に制約違反データを修正してください。

確認する世代の有無

複数世代のレプリカRDエリアを作成している場合，又は世代単位の整合性チェックを実行した場合，手順1.に戻り，各世代で整合性チェックを実行してください。

確認する表の操作抑止解除

運用を停止していた業務を再開します。

11.19.6　参照制約とトリガ

(1)　参照制約動作のトリガ

参照制約動作にCASCADEを指定すると，HiRDBが内部的に参照表を更新するトリガを被参照表に対して生成します。HiRDBが内部的に生成するトリガは，次の場合に無効になるため，再作成する必要があります。ただし，HiRDBが生成したトリガだけを再作成することはできません。ALTER ROUTINEを使用して無効になったトリガすべてを再作成してください。また，インデクスの定義，又は削除でインデクス情報が無効になった場合は，ALTER ROUTINEにALL指定をしてトリガを再作成してください。

更新の場合

参照表の表定義を変更した場合

参照表にインデクスを定義した場合

参照表のインデクスを削除した場合

参照表に，トリガ契機がUPDATEのトリガを生成する場合

参照表のトリガ契機がUPDATEのトリガを削除する場合

参照表が参照する被参照表の主キー構成列の表定義を変更した場合

削除の場合

参照表の表定義を変更した場合

参照表にインデクスを定義した場合

参照表のインデクスを削除した場合

参照表に，トリガ契機がDELETEのトリガを生成する場合

参照表のトリガ契機がDELETEのトリガを削除する場合

また，HiRDBが内部的に生成するトリガは，参照表削除（DROP TABLE，又はDROP SCHEMA）時に削除されます。

(2)　参照制約とユーザが定義したトリガの関係

トリガや参照制約が定義されている表に，更新系SQL（INSERT文，UPDATE文，又はDELETE文）を実行する場合の，トリガ，参照制約の整合性チェック，及び参照制約動作（HiRDBが参照制約定義時に内部的に生成するトリガ）の動作順序について説明します。これらの動作順序は，条件によって二つのパターンがあります。

パターン1の条件：

更新対象が被参照で参照制約動作の指定がRESTRICTだけの場合と，更新対象が参照表の場合

パターン2の条件：

更新対象が被参照で参照制約動作の指定にRESTRICT以外がある場合

なお，更新対象の表が参照表であり，かつ被参照表でもある場合は，被参照表の条件が優先されます。

二つのパターンの場合の動作順序をそれぞれ次に示します。

パターン1

注※

参照制約の整合性はすべてこの時点でチェックされます。チェック内容を次に示します。

更新対象が参照表の場合

更新（INSERT，UPDATE）データが被参照表に含まれているかどうか

更新対象が被参照表の場合

更新（UPDATE，DELETE）データが参照表に含まれているかどうか

更新対象が参照表で，かつ被参照表の場合

上記1，2のチェック内容

パターン2

注※

参照制約の整合性はすべてこの時点でチェックされます。チェック内容はパターン1と同じです。

11.19.7　関連製品との連携時の注意

関連製品との連携時の注意事項を次に示します。

インナレプリカ機能を使用する場合

被参照表又は参照表を格納しているRDエリアのインナレプリカを作成するとき，参照関係にある表データを格納するすべてのRDエリアの世代番号を合わせてください。また，被参照表や参照表にインデクスが定義されているとき，インデクス格納用RDエリア及びLOB用RDエリアも，表格納用RDエリアと世代番号を合わせてください。

オリジナルRDエリアにある参照表が検査保留状態のとき，レプリカRDエリアの実体は作成しないでください。オリジナルRDエリアにある参照表の検査保留状態を解除してからレプリカRDエリアの実体を作成してください。

全世代を対象とした検査保留状態の設定又は解除をするとき，コマンド閉塞かつクローズ状態の世代はレプリカRDエリアの実体がない世代として扱うため，検査保留状態の設定又は解除の対象から除外されます。レプリカRDエリアの実体があるのに，設定又は解除の対象から除外されたRDエリアがあるとき，RDエリアの閉塞解除後，整合性チェックユティリティを実行してRDエリア中の表情報を更新してください。

次に示す操作を実行後，整合性チェックユティリティで全世代指定の表単位の整合性チェックを実行してください。

・PURGE TABLE文

・RDエリアの再初期化

・レプリカRDエリアの削除

・インナレプリカグループの統合

更新可能なオンライン再編成をする運用の場合

更新可能なオンライン再編成及びデータベースの一括更新をする場合，追い付き反映時にHiRDBは整合性をチェックしないため，更新可能なオンライン再編成及びデータベースの一括更新の完了後，整合性が保証されません。そのため，pd_check_pendingオペランドにUSEを指定しているときは参照表が検査保留状態になっていることがあります。整合性チェックユティリティで検査保留状態を解除してください。pd_check_pendingオペランドにNOUSEを指定しているときは，整合性チェックユティリティで強制的に検査保留状態に設定してから整合性を確認してください。データの整合性確認手順については，「表の整合性確認手順」を参照してください。

HiRDB Datareplicatorを使用する場合

反映側の表に参照制約の定義がある場合は，条件によってデータ連動できないときがあります。条件の詳細は，マニュアル「HiRDBデータ連動機能 HiRDB Datareplicator」を参照してください。

分割格納条件を変更する場合

被参照表の分割格納条件を変更する場合，及び既存データを削除するようなRDエリアの統合又は分割をした場合，分割格納条件変更の完了後の整合性は保証されないため，データの整合性を確認する必要があります。データの整合性確認手順については，「表の整合性確認手順」を参照してください。

11.20　検査制約

11.20.1　検査制約とは

データベース中の表のデータは，値の範囲や条件など制限を持つ場合が多くあります。例えば，商品の情報をデータベースに格納する場合，商品価格として負の値はあり得ません。そのため，負の値はデータベースに存在してはいけない値であり，挿入又は更新時に値をチェックする必要があります。このように，データ挿入又は更新時に制約条件をチェックし，条件を満たさないデータの場合は操作を抑止することで表データの整合性を保つ制約が検査制約です。また，このマニュアルでは検査制約を定義した表を検査制約表といいます。

なお，ユティリティの実行などで検査制約表のデータの整合性が保証できなくなる場合があります。この場合，検査制約表は検査保留状態になります。検査保留状態については「検査保留状態」を，整合性を保証できなくなる操作については「データ操作と整合性」を参照してください。

検査制約の効果

検査制約を定義すると，データの挿入又は更新時のチェックを自動化できるのでUAPを作成するときの負荷を軽減できます。ただし，検査制約表を更新する場合，データの整合性をチェックするため，チェックに掛かる処理時間が増加します。

11.20.2　検査制約の定義

検査制約は，定義系SQLのCREATE TABLEでCHECKを指定し，表の値の制約条件を探索条件で指定します。また，検査保留状態を使用するには，pd_check_pendingオペランドにUSEを指定するか，又はオペランドの指定を省略します。

(1)　検査制約を定義する表の制限事項

検査制約を定義する表の表定義，及び表定義変更時の制限事項を次に示します。

(a)　表定義（CREATE TABLE）時

検査制約は改竄防止表には定義できません。

検査制約は一つの表に254個まで定義できます。255個以上は定義できません。例を次に示します。

この場合，検査制約数が254個より多いため，定義できません。表定義時にエラーとなります。

検査制約，及び各検査制約の探索条件中のAND，ORの個数の和は一つの表に254個まで定義できます（ただし，CASE式中の探索条件，及びその探索条件中のAND，ORの個数は除きます）。例を次に示します。

この場合，検査制約数は2個ですが，制約名CHECK_T1_C1の探索条件中のANDの数が200，制約名CHECK_T1_C2の探索条件中のANDの数53で，検査制約数と各検査制約の探索条件中のAND，ORの和が255（2＋200＋53）となり，254個より多いため定義できません。表定義時にエラーとなります。

なお，表に定義されている検査制約数と各検査制約の探索条件中のAND，ORの和はディクショナリ表のSQL_TABLE表の，N_CHECK_LIMIT列に格納されています。

(b)　表定義変更（ALTER TABLE）時

検査制約表に対して，DROP句及びRENAME句を使用した表定義変更はできません。

検査制約表に対して，CHANGE句を使用した次の変更はできません。

データ型やデータ長の変更

SPLITの変更

既定値の設定，解除

WITH DEFAULTの設定

検査制約表に対して，RENAME句を使用した列名変更はできません。

(2)　検査制約を定義する場合の注意事項

SQLオブジェクト用バッファ長の容量見積もり

検査制約表に対して操作する場合，HiRDBが制約条件をチェックするトリガを生成します。そのため，SQLオブジェクト用バッファを指定するときにHiRDBが生成する制約条件のSQLオブジェクトについても考慮する必要があります。SQLオブジェクト用バッファ長（pd_sql_object_cache_size）の見積もり式については，マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

バックアップの取得

バックアップ取得時点の検査保留状態によって，バックアップの取得範囲が異なります。バックアップの取得時点と取得範囲については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「同時にバックアップを取得する必要があるRDエリア」を参照してください。

データディクショナリ用RDエリアの再編成

検査制約表の定義と削除を繰り返すと，データディクショナリ用RDエリアの格納効率が低下します。このような場合，データベース状態解析ユティリティ（pddbst）でデータディクショナリ用RDエリアの格納効率を確認し，必要に応じて再編成してください。

11.20.3　検査保留状態

ユティリティの実行などでデータの整合性を保証できなくなった場合，HiRDBは検査制約表に対するデータ操作を制限します。このように，整合性を保証できないためにデータ操作を制限された状態を検査保留状態といいます。検査制約表を検査保留状態にして，データ操作を制限するためには，pd_check_pendingオペランドにUSEを指定するか，又はオペランドの指定を省略する必要があります。検査保留状態の表は，整合性チェックユティリティ（pdconstck）を使用して検査保留状態を解除します。整合性チェックユティリティを使用して，強制的に検査保留状態に設定することもできます。

pd_check_pendingオペランドにNOUSEを指定していると，データの整合性を保証できない場合でもデータ操作を制限しません。そのため，整合性が保証できなくなるユティリティを実行した場合は，整合性チェックユティリティで強制的に検査保留状態に設定してから，整合性を確認してください。

整合性が保証できなくなる操作については「データ操作と整合性」を，整合性の確認手順は「表の整合性確認手順」を参照してください。

(1)　検査保留状態の管理

検査保留状態はディクショナリ表と，表が格納されたRDエリアの表情報で管理しています。ディクショナリ表では表単位，及び制約単位に検査保留状態を管理し，表情報では分割表の場合はRDエリア単位に，分割表ではない場合は表単位に検査保留状態を管理します。

検査保留状態の情報が格納されている場所と内容を次の表に示します。

表11‒23　検査保留状態の情報が格納されている場所と内容（検査制約）

格納場所

格納されている情報

ディクショナリ表

SQL_TABLES表

CHECK_PEND2列

表単位の検査制約の検査保留状態

SQL_CHECKS表

CHECK_PEND2列

制約単位の検査制約の検査保留状態

RDエリアの表情報

分割していない表の場合

表単位の参照制約又は検査制約の検査保留状態

分割表の場合

RDエリア単位の参照制約又は検査制約の検査保留状態

(2)　検査保留状態の表に対して制限される操作

参照制約の場合と同じです。「検査保留状態の表に対して制限される操作」を参照してください。

(3)　分割表又はインナレプリカ機能を使用している場合

参照制約の場合と同じです。「分割表又はインナレプリカ機能を使用している場合」を参照してください。ただし，「参照表」を「検査制約表」に読み替えてください。

(4)　検査保留状態を使用する場合の注意

pd_check_pendingオペランドの指定値をNOUSEからUSEに変更した場合，整合性チェックユティリティを使用して，検査制約表の整合性を確認する必要があります。確認手順については，「表の整合性確認手順」を参照してください。

pd_check_pendingオペランドにUSEを指定する場合，検査保留状態に設定される参照表及びRDエリアに対して排他が掛かるため，ユティリティ及びSQL実行時の排他資源が検査保留状態を使用しない場合とは異なります。

11.20.4　データ操作と整合性

検査制約表に対する操作系SQLによる更新，追加，又は削除は，HiRDBがSQL実行時にチェックし，整合性を保証します。ただし，次の表に示すユティリティによる操作をした場合，チェックをしないため，整合性を保証できなくなることがあります。pd_check_pendingオペランドにUSEを指定していて，これらの操作をした場合，検査制約表は検査保留状態になります。

表11‒24　整合性を保証できなくなる場合の，検査制約表に対する操作とデータ不整合の発生条件

表又はRDエリアに対する操作

データ不整合の発生条件

データベース作成ユティリティ（pdload）

データロード

検査制約定義で指定した探索条件を満たさないデータをデータロードした場合

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）

リロード（-k reld指定）

検査制約定義で指定した探索条件を満たさないデータをリロードした場合

更新可能なオンライン再編成の追い付き反映

（pdorendコマンド）

更新可能なオンライン再編成運用中※に，カレントデータベースのレプリカRDエリアで，レプリカRDエリアの検査制約表にデータベース作成ユティリティ（pdload）で，データ不整合となる操作をした場合（追い付き反映処理後にデータ不整合になる）

注※

更新可能なオンライン再編成の運用については，マニュアル「インナレプリカ機能 HiRDB Staticizer Option」を参照してください。

11.20.5　表の整合性確認手順

データの整合性確認手順の概要を次の図に示します。

図11‒41　データの整合性確認手順の概要（検査制約）

pd_check_pendingオペランドの指定値がUSE又は省略の場合

検査保留状態の表の特定

ディクショナリ表のSQL_TABLES表を検索して，検査保留状態の表名を検出します。

SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME FROM MASTER.SQL_TABLES
    WHERE CHECK_PEND = 'C' OR CHECK_PEND2 = 'C'

検索結果には，検査保留状態の表の所有者と検査保留状態の表名が返されます。検索結果が0行の場合，検査保留状態の表はありません。

なお，インナレプリカ機能使用時に，各世代の表が検査保留状態かどうかを確認するためには，状態解析ユティリティ（pddbst）を使用します。

整合性チェックユティリティを使用した整合性チェック

整合性チェックユティリティで表単位の整合性チェックを実行し，制約違反データがあれば修正します。検査保留状態の表がなくなるまで整合性チェックを繰り返し，なくなれば終了です。整合性チェックユティリティを使用した整合性確認手順については，「検査保留状態を使用する場合の整合性確認手順（検査制約）」を参照してください。

pd_check_pendingオペランドの指定値がNOUSEの場合

整合性チェックをする表を特定し，強制的に検査保留状態に設定

整合性チェックをする表を特定するために，整合性を保証できなくなる操作をした表に検査照制約が定義されているかどうかを確認します。これを確認するSQLの実行例を次に示します。

SELECT N_CHECK FROM MASTER.SQL_TABLES
    WHERE TABLE_SCHEMA = '対象表の所有者名' AND TABLE_NAME = '対象表の表名'

次の検索結果が返されます。

検査制約の定義数

N_CHECKがナル値の場合，対象表に検査制約は定義されていません。

表を特定したら，整合性チェックユティリティを使用して，その表を強制的に検査保留状態に設定します（検査保留状態でない表は，整合性チェックユティリティでチェックできません）。

整合性チェックユティリティを使用した整合性チェック

pd_check_pendingオペランドの指定値がUSE又は省略の場合の手順2.と同じです。整合性チェックユティリティを使用した整合性確認手順は，参照制約の場合と同じのため，「検査保留状態を使用しない場合の整合性確認手順」を参照してください。

(1)　検査保留状態を使用する場合の整合性確認手順（検査制約）

pd_check_pendingオペランドの指定値がUSE又は省略の場合の，整合性チェックユティリティを使用した整合性確認手順を次の図に示します。

図11‒42　検査保留状態を使用する場合の整合性確認手順（検査制約）

確認する表の整合性チェック

表単位，又は制約単位に整合性チェックをします。

インナレプリカ機能を使用している場合，確認する表の世代番号を指定します。インナレプリカ機能を使用していない場合，又は全世代に整合性チェックを実行する場合，世代番号の指定は不要です。

制約違反有無判定

手順1.の整合性チェック結果で，制約違反データの有無を判定します。

違反データの修正方法

違反データの修正をユティリティで行うか，SQLで行うかを選択します。ユティリティで行う場合，手順6.へ進んでください。

確認する表の操作抑止

整合性が保証できない表を使用する業務の運用を停止します。

確認する表の検査保留状態を強制解除

制約違反の対策をするため，検査保留状態を強制解除します。

制約違反の対策

ユティリティで修正する場合

対策方法を次に示します。対策後，手順1.に戻り，整合性チェックを実行し，違反データがないことを確認し，終了します。

条件

対策方法

検査制約の定義で指定した探索条件を修正する場合

手順を次に示します。

表のデータをすべてアンロードします。

DROP TABLEで表の定義を削除します。

CREATE TABLEで表を再定義します。このとき，検査制約の定義に正しい探索条件を指定します。

1.でアンロードしたデータをロードします。

表に制約違反データがある場合

データベース作成ユティリティ（pdload）の作成モードで正しいデータをロードします。

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）のUOCを使用した削除で不要なデータを削除します。

SQLで修正する場合

対策方法を次に示します。対策後，手順7.に進みます。

条件

対策方法

検査制約の定義で指定した探索条件を修正する場合

ユティリティで修正する場合と同じです。

表に制約違反データがある場合

制約違反データをDELETE文で削除，又は，UPDATE文で正しい値に更新します※。

注※

対策する表を被参照表とする参照表が存在する場合，修正順序に注意が必要です。例えば，次のような関係があるとします。

●CHK1の制約違反の対策をする場合の注意

表T1のデータをDELETE文で修正する場合，REF1でON DELETE RESTRICTを指定しているときは，対応する表T2のデータを先に削除後，表T1のデータを削除してください。また，UPDATE文で修正する場合，REF1でON UPDATE RESTRICTを指定しているときは，更新前のデータに対応する表T2のデータを削除後，表T1のデータを更新してください。

違反があった制約を強制的に検査保留状態に設定

整合性チェックユティリティを制約単位で実行し，対策をした制約を強制的に検査保留状態に設定します。

確認する表の操作抑止解除

運用を停止していた業務を再開します。手順1.に戻り，整合性チェックを実行し，違反データがないことを確認します。

確認する世代の有無

複数世代のレプリカRDエリアを作成している場合，又は世代単位の整合性チェックを実行した場合，手順1.に戻り，各世代で整合性チェックを実行します。

11.20.6　関連製品との連携時の注意

関連製品との連携時の注意事項を次に示します。

インナレプリカ機能を使用する場合

オリジナルRDエリアにある参照表が検査保留状態のとき，レプリカRDエリアの実体は作成しないでください。オリジナルRDエリアにある参照表の検査保留状態を解除してからレプリカRDエリアの実体を作成してください。

全世代を対象とした検査保留状態の設定又は解除をするとき，コマンド閉塞かつクローズ状態の世代はレプリカRDエリアの実体がない世代として扱うため，検査保留状態の設定又は解除の対象から除外されます。レプリカRDエリアの実体があるのに，設定又は解除の対象から除外されたRDエリアがあるとき，RDエリアの閉塞解除後，整合性チェックユティリティを実行してRDエリア中の表情報を更新してください。

次に示す操作を実行後，整合性チェックユティリティで全世代指定の表単位の整合性チェックを実行してください。

・PURGE TABLE文

・RDエリアの再初期化

・レプリカRDエリアの削除

・インナレプリカグループの統合

更新可能なオンライン再編成をする運用の場合

更新可能なオンライン再編成及びデータベースの一括更新をする場合，追い付き反映時にHiRDBは整合性をチェックしないため，更新可能なオンライン再編成及びデータベースの一括更新の完了後，整合性が保証されません。そのため，pd_check_pendingオペランドにUSEを指定しているときは検査制約表が検査保留状態になっていることがあります。整合性チェックユティリティで検査保留状態を解除してください。pd_check_pendingオペランドにNOUSEを指定しているときは，整合性チェックユティリティで強制的に検査保留状態に設定してから整合性を確認してください。データの整合性確認手順については，「表の整合性確認手順」を参照してください。

HiRDB Datareplicatorを使用する場合

整合性があるデータが反映されるので，反映側の表に検査制約の定義は不要です。

11.20.7　検査制約表の64ビットモードへの移行

HiRDBを32ビットモードから64ビットモードへ移行する場合，32ビットモードで定義した検査制約表に挿入や更新をするとエラーになります。32ビットモードで定義した検査制約表を64ビットモードで挿入や更新できるようにするには，64ビットモードでHiRDBを再開始後，検査制約表を再定義してください。検査制約表の64ビットモードへの移行の基本的な流れを次の図に示します。

図11‒43　検査制約表の64ビットモードへの移行の基本的な流れ

検査制約表の有無判定

検査制約表の有無を確認するため，次のSQLを実行します。

SELECT TABLE_SCHEMA,TABLE_NAME FROM MASTER.SQL_TABLES WHERE N_CHECK > 0

結果行数が1以上であれば，検査制約表があります。また，検索結果のTABLE_SCHEMAが検査制約表の所有者，TABLE_NAMEが検査制約表の表名になります。

ビュー表の有無判定

検査制約表を削除すると，検査制約表を使用したビュー表も削除されます。そのため，検査制約表を使用したビュー表があるかどうかを確認する必要があります。検査制約表を使用したビュー表の有無を確認するため，次のSQLを実行します。

SELECT VIEW_SCHEMA,VIEW_NAME FROM MASTER.SQL_VIEW_TABLE_USAGE
    WHERE BASE_OWNER=検査制約の表の所有者 AND TABLE_NAME=検査制約の表名

結果行数が1以上であれば，検査制約表を使用したビュー表があります。また，検索結果のVIEW_SCHEMAがビュー表の所有者，VIEW_NAMEがビュー表名になります。

ビュー定義文の生成

pddefrevコマンド（定義系SQLの生成）でビュー定義文を生成してください。

参照表の有無判定

検査制約表を削除する場合，主キーが定義されていて，かつ主キーを参照する参照表が定義されていると，その検査制約表は削除できません。そのため，削除する表の主キーを参照する参照表を削除する必要があります。検査制約表の主キーを参照する参照表の有無を確認するため，次のSQLを実行します。

SELECT CONSTRAINT_SCHEMA,TABLE_NAME
    FROM MASTER.SQL_REFERENTIAL_CONSTRAINTS
      WHERE R_OWNER= 検査制約の表の所有者 AND R_TABLE_NAME=検査制約の表名

結果行数が１以上であれば，参照表があります。また，検索結果のCONSTRAINT_SCHEMAが参照表の所有者，TABLE_NAMEが参照表の表名になります。

ビュー表の有無判定

参照表を削除すると，参照表を使用したビュー表も削除されます。そのため，参照表を使用したビュー表があるかどうかを確認する必要があります。参照表を使用したビュー表の有無を確認するため，次のSQLを実行します。

SELECT VIEW_SCHEMA,VIEW_NAME FROM MASTER.SQL_VIEW_TABLE_USAGE
    WHERE BASE_OWNER=参照表の所有者 AND TABLE_NAME=参照表の表名

結果行数が１以上であれば，参照表を使用したビュー表があります。また，検索結果のVIEW_SCHEMAがビュー表の所有者，VIEW_NAMEがビュー表名になります。

ビュー定義文の生成

pddefrevコマンド（定義系SQLの生成）で検査制約表を参照する参照表を使用したビュー定義文を生成してください。

表定義文の生成，データのアンロード，参照表の削除

pddefrevコマンド（定義系SQLの生成）で参照表の表定義文を生成してください。表定義文を生成後，削除する参照表のデータをアンロードして，参照表を削除してください。

表定義文の生成，データのアンロード，検査制約表の削除

pddefrevコマンド（定義系SQLの生成）で検査制約表の表定義文を生成してください。表定義文を生成後，削除する検査制約表のデータをアンロードして，検査制約表を削除してください。

検査制約表，インデクスの再定義

8.で生成した表の表定義文に検査制約表，及びインデクスを再定義してください。

参照表の有無判定

9.で再定義した検査制約表を参照する参照表の有無を4.と同様にして確認してください。

参照表，インデクスの再定義

9.で再定義した検査制約表を参照する参照表がある場合，7.で生成した表の表定義文に参照表，及びインデクスを再定義してください。

ビュー表の再定義

検査制約表を使用したビュー表，又は参照表を使用したビュー表をがある場合，3.，6.で生成したビュー表の定義文にビュー表を再定義してください。

ALTER ROUTINEの実行

表，ビュー表などの削除によって関数が無効状態になっている可能性があるため，定義系SQLのALTER ROUTINEを実行してください。

参照表，検査制約表へのデータのリロード

再定義した表にデータをリロードしてください。

11.21　圧縮表

11.21.1　データ圧縮機能

HiRDBが表にデータを格納するとき，データを圧縮して格納できます。これをデータ圧縮機能といいます。データの圧縮は列単位に指定でき，圧縮したデータを格納する列を圧縮列といい，圧縮列がある表を圧縮表といいます。

HiRDBがデータを圧縮することで，次のメリットがあります。

データベースの容量を削減できる。

UAP側でデータ圧縮処理を実装する必要がない。

データ圧縮の概要を次の図に示します。

図11‒44　データ圧縮の概要

〔説明〕

HiRDBがデータの圧縮及び伸張処理を実行するため，ユーザはデータの圧縮及び伸張を指示する必要はありません。

(1)　適用基準

画像，音声など，容量が大きい可変長バイナリデータを含む表を圧縮表にすることをお勧めします。ただし，圧縮表の場合，圧縮処理や伸張処理によるオーバヘッドが掛かります。このため，性能よりも格納効率を重視するシステムで使用してください。

(2)　データの圧縮効率の目安

圧縮前と比べてどれだけ格納領域を節約できるかは，圧縮効率で表します。圧縮効率は，次の計算式で求めます。

圧縮効率（％）＝
｛（圧縮前のデータ長−圧縮後のデータ長）÷圧縮前のデータ長｝×100

また，圧縮率と圧縮効率の関係を次に示します。

圧縮率＋圧縮効率＝100

圧縮率の測定方法については，「データの圧縮率の測定方法」を参照してください。

圧縮効率の目安を次の表に示します。なお，データの圧縮率及び圧縮効率は，圧縮対象となるデータの実態によって異なるため，ここで示す圧縮効率はあくまで目安値です。

表11‒25　圧縮効率の目安

データ種別

圧縮効率（単位：%）

全文字が同一のBINARYデータ

98.51

完全にランダムなBINARYデータ

-0.36※

テキストデータ（.txt）

58.50

画像データ（.bmp）

75.42

音声データ（.wav）

9.46

注※　

圧縮処理で付与されるヘッダ領域が増加したため，圧縮効率がマイナスになります。圧縮処理については，「データ圧縮の仕組み」を参照してください。

(3)　圧縮表に対する操作でHiRDBが出力するファイル

圧縮表に対する操作によって，HiRDBが出力するファイルのデータの状態を次の表に示します。

表11‒26　HiRDBが出力するファイルのデータの状態

処理内容

ファイル

データの状態

作業表用ファイルが必要なSQLの実行

作業表用ファイル

伸張されたデータ

データベースの更新

システムログファイル

圧縮されたデータ

システムログのアンロード

アンロードログファイル

データベースのバックアップ（pdcopyコマンド）

バックアップファイル

表の再編成

（pdrorg -k rorgコマンド）

アンロードデータファイル

圧縮されたデータ※

表のアンロード

（pdrorg -k unldコマンド）

伸張されたデータ

注※　UOCを利用して再編成を行う場合は，伸張されたデータが格納されます。

(4)　障害発生時の対処

圧縮表のデータやインデクスが格納されているRDエリアに障害が発生した場合，通常のデータベースの回復と同様にデータベース回復ユティリティ（pdrstr）で回復できます。

11.21.2　データ圧縮の仕組み

データ圧縮時に使用する圧縮ライブラリはzlibです。HiRDBは，zlibを使用して表定義時に指定した圧縮分割サイズ（省略値：MIN（32,000バイト，圧縮列の定義長））ごとに圧縮します。このとき，圧縮前後のデータの情報を管理するヘッダ領域（8バイト）を圧縮分割サイズごとに追加します（zlibが圧縮データに付与するヘッダ領域とは別に追加します）。

ただし，圧縮前後のデータ長が同じ，又は圧縮後のデータ長の方が長くなる場合，HiRDBはデータを圧縮しないで格納します。このため，ヘッダ領域の付与によって，圧縮後のデータサイズが圧縮前よりも大きくなることがあります。圧縮前後のデータを次の図に示します。

図11‒45　圧縮前後のデータ

11.21.3　圧縮表の定義方法

定義系SQLのCREATE TABLEの列定義で圧縮指定（COMPRESSED）をします。必要に応じて，圧縮分割サイズも指定します。ただし，圧縮指定には次の条件があります。

圧縮指定は列単位に指定します（表単位に指定することはできません）。

圧縮指定できるのは，次のデータ型の列だけです。

定義長が256バイト以上のBINARY型

抽象データ型（XML型）※

注※　

抽象データ型（XML型）の列のデータを圧縮するためには，バージョン09-03以降のHiRDB XML Extensionが必要です。

11.21.4　既存の表を圧縮表に変更する方法

(1)　既存の表の列を圧縮列に変更する場合

定義系SQLのALTER TABLEの列属性変更定義（CHANGE 列名）で圧縮列に変更することはできません。そのため，既存の表の列を圧縮列に変更する場合は，次の手順で行ってください。

〈手順〉

既存の表のアンロード

既存の表をアンロードします。

既存の表の削除

DROP TABLEで既存の表をいったん削除します。

表の再定義

CREATE TABLEで，圧縮列に変更する列に圧縮指定をして，表を再定義します。圧縮指定以外は変更しないでください。

表のリロード

3.で再定義した表に，1.でアンロードしたアンロードデータファイルをリロードします。

データのアンロード及びリロードについては，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

参考

圧縮列に変更する列が表の最後の列の場合，上記手順の2.及び3.は次の手順でも圧縮列に変更できます。

既存の列の削除，及び圧縮列の追加

PURGE TABLEで表のデータを0件にし，ALTER TABLEの列削除定義（DROP 列名）で圧縮列に変更する列をいったん削除します。次に，ALTER TABLEの列追加定義（ADD 列名）で，削除した列に圧縮指定をして再定義（追加）します。

(2)　既存の表の最後に新規の圧縮列を追加する場合

定義系SQLのALTER TABLEの列追加定義（ADD 列名）で圧縮指定をして圧縮列を追加します。その後，圧縮列にデータロードすると，データが圧縮して格納されます。

参考

ALTER TABLEの列追加定義では，表の最後に新しい列を追加します。そのため，圧縮列は表の最後の列にしか追加できません。

11.21.5　圧縮列の定義を変更（圧縮指定を解除）する方法

圧縮列の定義は，定義系SQLのALTER TABLEの列属性変更定義（CHANGE 列名）で変更できません。圧縮指定を解除したり，圧縮分割サイズを変更するなど，圧縮列の定義を変更する場合，次の手順で変更してください。

〈手順〉

圧縮表のアンロード

定義を変更する圧縮表をアンロードします。

表の再定義

次のどちらかの方法で，圧縮指定を変更，又は解除した表を再定義します。

表の再定義

DROP TABLEで圧縮表をいったん削除し，CREATE TABLEで圧縮指定を変更又は解除した表を再定義します。

列の削除・追加

PURGE TABLEで表のデータを0件にし，ALTER TABLEの列削除定義（DROP 列名）で圧縮列をいったん削除します。次に，ALTER TABLEの列追加定義（ADD 列名）で圧縮指定を変更又は解除した列を追加します。

ただし，ALTER TABLEの列追加定義では，表の最後に新しい列を追加するため，圧縮指定を変更又は解除できる列は最後の列だけです。

表のリロード

2.で定義した表に，1.でアンロードしたアンロードデータファイルをリロードします。

データのアンロード及びリロードについては，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

11.21.6　圧縮表使用時の留意事項

圧縮列のデータをSQLやユティリティで操作する場合，圧縮処理や伸張処理のオーバヘッドが掛かります。BINARY型のデータの圧縮処理や伸張処理に掛かった時間は，統計解析ユティリティ（pdstedit）のUAPに関する統計情報で確認できます。なお，抽象データ型（XML型）の処理時間については確認できません。

圧縮対象となるデータの実態によって異なりますが，圧縮分割サイズが大きいほどデータの圧縮効率は上がります。ただし，圧縮分割サイズを大きくすると，圧縮列に対するデータの格納及び抽出が発生するSQL※を実行する場合にSQL実行時に確保するプロセス固有領域が増加します。メモリ不足を防ぐため，圧縮分割サイズはシステム内の空きメモリや，pd_max_access_tablesオペランドの指定値を考慮した値を指定してください。増加するプロセス固有メモリ所要量については，HiRDB/シングルサーバの場合は「圧縮列に対して操作系SQLを実行する場合に必要なメモリ所要量の求め方」を，HiRDB/パラレルサーバの場合は「圧縮列に対して操作系SQLを実行する場合に必要なメモリ所要量の求め方」を参照してください。

表の再編成時にエラーが発生し，その対処として圧縮されたデータを含むアンロードデータファイル（pdrorg -k rorgでアンロードされたファイル）をリロードする場合，アンロード元とリロード先の表の圧縮指定（圧縮指定の有無，及び圧縮分割サイズの指定値）が同じである必要があります。圧縮指定が異なる列がある場合，pdrorgはエラー終了します。

共有モードで圧縮表のリバランスを実行する場合，データの伸張及び圧縮を行うため，圧縮列がない場合に比べてリバランス処理に掛かる時間が長くなることがあります。実行時間を短縮したい場合は，占有モードで実行してください。

注※　次のようなSQLです。

SUBSTR関数を使用している

POSITION関数を使用している

後方削除更新をしている

11.21.7　データの圧縮率の測定方法

データの圧縮率の測定方法について説明します。実際にデータを圧縮・格納する前にどれくらい圧縮されるのか知りたい場合や，データの格納後にどれくらい圧縮されたのか確認したい場合に測定してください。ただし，抽象データ型（XML型）の列の場合，pddbstで確認できないため，圧縮・格納後の測定はできません。

(1)　データを圧縮・格納する前の測定方法

データの圧縮率は，圧縮対象となるデータの実態によって大きく異なります。正確な圧縮率は実際にデータを圧縮・格納した後でないと測定できませんが，gzip※を使用して算出した圧縮後のデータ長の概算値を用いることで，圧縮率の概算値を計算できます。計算式を次に示します。

注※　

HiRDBが圧縮に使用するアルゴリズム（Deflate）と同等の圧縮アルゴリズムを使用しています。

計算式

圧縮率（%）=
｛（gzipによる圧縮後のデータ長×1.05※）÷圧縮前のデータ長｝×100

注※　

zlibとgzipでは，圧縮時に付与される圧縮情報を管理するヘッダの形式が異なるため，圧縮後のデータサイズに5%の余裕値を加えます。

(2)　データを圧縮・格納した後の測定方法

実際にデータを圧縮・格納した後で圧縮率の概算値を算出する計算式を次に示します。

計算式

圧縮率（%）=
（圧縮後のデータ長※1の合計÷圧縮前のデータ長※2の合計）※3×100

注※1　算出手順を次に示します。

-dオプション指定で，RDエリア単位又は表単位にデータベース状態解析ユティリティ（pddbst）を実行します。

出力結果の<BINARY segment>の情報から，次の計算式で圧縮後のデータ長を求めます。

₁₀
Σni×a×b
i=1

ni：バイナリ専用セグメントのUsed Page Ratio（使用中ページの比率別ページ数）が示す各比率の最大値（例えば，Used Page Ratioが1〜10%の場合は10%で0.1，11〜20%の場合は20%で0.2となります）

a：niに対応したPageの値

b：バイナリ専用セグメントのページサイズ

1.で対象としたRDエリア，又は表にBINARY型の圧縮列と非圧縮列が混在している場合，2.の算出結果から非圧縮列のデータ長を減算します。非圧縮列のデータ長は次のSQLを実行して算出します。

select sum（length（非圧縮列名）） from 表識別子 〔in RDエリア名〕

注※2　

圧縮前のデータ長は，非圧縮列のデータ長の算出方法（注※1の3.を参照）と同じSQLを実行して算出します。

注※3　

1.0以上の場合，圧縮によってデータ長が増加した，又は圧縮の効果が小さいことを示します。この場合は，圧縮列の定義を変更して，圧縮指定を解除することをお勧めします。圧縮指定の解除については，「圧縮列の定義を変更（圧縮指定を解除）する方法」を参照してください。

11.22　一時表

一時表は，トランザクション又はSQLセッションの期間中だけ存在する実表です。トランザクションの期間中だけ存在する一時表をトランザクション固有一時表，SQLセッションの期間中だけ存在する一時表をSQLセッション固有一時表といいます。

一時表は，表定義時点では作成されません。一時表に対して，最初にINSERT文が実行されたときに表が作成されます。このことを，一時表の実体化といいます。

また，一時表は一つの表定義に対して接続（CONNECT文実行）ごとに専用の表が作成されるため，複数ユーザが同時に使用しても，ほかのユーザのデータ操作（参照，挿入，更新，又は削除）の影響を受けません。一時表及び一時表に定義したインデクス（一時インデクス）は，一時表用RDエリアに格納され，トランザクションの決着時又はSQLセッションの終了時に，自動的に削除されます。一時表用RDエリアについては，「一時表用RDエリア」を参照してください。

一時表の概要を次の図に示します。

図11‒46　一時表の概要

一時表の効果

トランザクション又はSQLセッションで複雑な処理を行う場合，中間処理結果を一時的に保持し，更に加工して最終的な結果を得るなど，作業用の表として使用できます。

データ件数が多い表の一部のデータに対してトランザクション又はSQLセッション内で頻繁にアクセスする場合，該当するデータを一時表に格納することで入出力回数を削減でき，性能向上できます。

一時表は，トランザクションの決着時又はSQLセッションの終了時に自動的に削除されるため，UAPによる後処理が不要になり，UAP作成の負担が軽減できます。

一時表の適用基準

データ件数が多い表の一部にだけアクセスが頻繁にあるトランザクションや，中間処理結果を一時的に保存する必要があるような複雑な処理をするバッチ業務などに一時表の使用をお勧めします。

11.22.1　一時表のデータ有効期間

実体化された一時表のデータ有効期間（実体が存在する期間）は，その一時表がトランザクション固有一時表か，SQLセッション固有一時表かによって異なります。一時表のデータ有効期間の開始及び終了タイミングを次の表に，データ有効期間とある時点で保持されているデータの例を次の図に示します。

表11‒27　一時表のデータ有効期間の開始と終了

一時表の種類

開始となるタイミング

終了となるタイミング

トランザクション固有一時表

トランザクション中で，一時表に対して最初にINSERT文が実行されたとき

トランザクションが決着したとき

SQLセッション固有一時表

SQLセッション中で，一時表に対して最初にINSERT文が実行されたとき

SQLセッションが終了したとき

一時表を実体化したバックエンドサーバが終了したとき

一時表を実体化したバックエンドサーバがあるユニットが終了したとき

一時表を実体化したバックエンドサーバ，又はそのバックエンドサーバがあるユニットに対して系切り替えが発生したとき

図11‒47　一時表のデータ有効期間と，ある時点で保持されているデータの例（その1）

〔説明〕

時刻Tの時点で，SQLセッション1及び2が使用する一時表TMP1及びTMP2に保持されているデータを次に示します。

SQLセッション

一時表

保持されているデータ

SQLセッション1

TMP1

4.で挿入したデータ。

TMP2

1.及び3.で挿入したデータ。

SQLセッション2

TMP1

この時点では，データはありません。

TMP2

1.及び3.で挿入したデータ。

図11‒48　一時表のデータ有効期間と，ある時点で保持されているデータの例（その2）

〔説明〕

時刻T1及びT2の時点で，SQLセッション1及び2が使用する一時表TMP2に保持されているデータを次に示します。

時刻

SQLセッション

保持されているデータ

T1

SQLセッション1

2.で表のデータを削除しているため，この時点では，データはありません。ただし，TMP2の実体は存在します。

SQLセッション2

1.で挿入したデータ。

T2

SQLセッション1

3.及び4.で挿入したデータ。

SQLセッション2

この時点では，データはありません。TMP2を実体化する前の同期点までロールバックしているため，TMP2の実体は存在しません。

注意事項

一時表のデータ有効期間外に，一時表に対して検索，更新，及び削除を実行しても，データがない表に対してSQLを実行したときと同じ結果になります。

HiRDB/パラレルサーバで，SQLセッション固有一時表を実体化したバックエンドサーバ又はそのバックエンドサーバがあるユニットが異常終了したり，系切り替えが発生したりすると，データ有効期間が終了します。そのため，SQLセッションが終了するまで，該当する一時表に対するデータ操作はSQLエラーになります。

11.22.2　一時表及び一時インデクスの定義方法

(1)　一時表を定義する場合

定義系SQLのCREATE TABLEでGLOBAL TEMPORARYを指定します。トランザクション固有一時表を定義する場合はON COMMIT DELETE ROWSを，SQLセッション固有一時表を定義する場合はON COMMIT PRESERVE ROWSを指定します。なお，一時表の場合，指定できない，又は指定しても無視されるオペランドがあります。詳細については，マニュアル「HiRDB SQLリファレンス」のCREATE TABLEを参照してください。

(2)　一時インデクスを定義する場合

基本的に，通常のインデクスの定義と同じです。一時インデクスも一時表と同様に，指定できない，又は指定しても無視されるオペランドがあります。詳細については，マニュアル「HiRDB SQLリファレンス」のCREATE INDEXを参照してください。

(3)　データを格納する一時表用RDエリアを指定する場合

クライアント環境定義PDTMPTBLRDAREAに使用する一時表用RDエリア名を指定します。複数のRDエリアを指定した場合や，この環境定義の指定を省略した場合，次の規則に従ってHiRDBがデータを格納する一時表用RDエリアを決定します。

PDTMPTBLRDAREAに複数のRDエリアを指定している場合

指定したRDエリアに特定SQLセッション占有属性とSQLセッション間共有属性の一時表用RDエリアが混在しているときは，特定SQLセッション占有属性の一時表用RDエリアを優先して使用します。

PDTMPTBLRDAREAの指定を省略している場合

SQLセッション間共有属性の一時表用RDエリアを使用します。

11.22.3　格納先RDエリアの決定規則

一時表用RDエリアが複数ある場合や，クライアント環境定義PDTMPTBLRDAREAの指定を省略している場合，HiRDBが，データを格納する一時表用RDエリアを決定します。HiRDBは，次の順序で格納先RDエリアを決定します。

(1)　格納先バックエンドサーバの決定（HiRDB/パラレルサーバの場合だけ）

HiRDB/パラレルサーバの場合，まず，データを格納するバックエンドサーバを決定します。このとき，次の規則で格納先候補バックエンドサーバを絞り，その中から，INSERT文で指定した実表の中で一時表以外の実表にアクセスするバックエンドサーバを優先して使用します。

クライアント環境定義PDTMPTBLRDAREAにRDエリアを指定している場合

指定したRDエリアがあるバックエンドサーバを格納先候補とします。

指定したRDエリアに特定SQLセッション占有属性とSQLセッション間共有属性の一時表用RDエリアが混在しているときは，特定SQLセッション占有属性の一時表用RDエリアがあるバックエンドサーバを優先して使用します。

クライアント環境定義PDTMPTBLRDAREAにRDエリアを指定していない場合

SQLセッション間共有属性の一時表用RDエリアがあるバックエンドサーバを格納先候補とします。

ポイント

HiRDBが格納先バックエンドサーバを決定するとき，INSERT文で指定した実表の中で，一時表以外の実表にアクセスするバックエンドサーバを優先するため，（例）のようにINSERT SELECTを使用すると，バックエンドサーバ間のデータ転送を回避できます。

（例）　INSERT INTO TMP1 SELECT C1,C2,C3 FROM T1

一時表TMP1に，表T1から列C1，C2，及びC3を挿入するSQLです。

このSQLを実行する場合の構成を次の図に示します。PDTMPTBLRDAREAには，RDTMP1とRDTMP2を指定しています。

このとき，HiRDBは，表T1があるBES1を格納先バックエンドサーバに決定します。これによって，BES1とBES2間でデータ転送することなく，SQLを実行できます。

(2)　格納先候補RDエリアの決定

クライアント環境定義PDTMPTBLRDAREAの指定によって，格納先候補のRDエリアを決定します。PDTMPTBLRDAREAの指定については，「データを格納する一時表用RDエリアを指定する場合」を参照してください。

(3)　条件に合致するRDエリアの決定

格納先候補RDエリアから，次に示すすべての条件に合致するRDエリアを決定します。

一時表の操作に関する排他を取得できる状態である。

一時表の排他については，「一時表の排他制御」を参照してください。

UAPがアクセスできる状態である。

格納する一時表がFIX表の場合，一時表の行長がRDエリアに格納できるサイズを超えていない。

詳細は，マニュアル「HiRDB SQLリファレンス」の「CREATE TABLE」のFIXオペランドの規則3.を参照してください。

格納する一時インデクスを構成する列の長さの合計が，RDエリアに格納できるサイズを超えていない。

詳細は，マニュアル「HiRDB SQLリファレンス」の「CREATE INDEX」の共通規則5.を参照してください。

RDエリア内の一時表の利用回数が500未満である。

RDエリア内の一時インデクスの利用回数が500未満である。

未使用セグメントが存在する。

一時表及び一時インデクス数がpd_max_temporary_object_noオペランドの指定値を超えていない。

pd_tmp_table_initialize_timingオペランドにACCESSを指定している場合，初期化されていない一時表用RDエリアである。

一時表用RDエリアの初期化については，「一時表用RDエリアの初期化」を参照してください。

(4)　格納先一時表用RDエリアの決定

条件に合致したRDエリアから，次の一時表用RDエリアを優先して使用します。

最も多く未使用セグメントが存在する一時表用RDエリア

pd_tmp_table_initialize_timingオペランドにACCESSを指定している場合，初期化されていない一時表用RDエリア

一時表用RDエリアの初期化については，「一時表用RDエリアの初期化」を参照してください。

11.22.4　一時表用RDエリアがない場合の対処

HiRDBが一時表にデータを格納する時に，使用できる一時表用RDエリアがない場合，KFPA19704-Eメッセージを出力し，トランザクションを無効にします。このとき，KFPA19704-Eメッセージで出力されるエラー要因は，最初に格納先候補になったRDエリアのものだけです。メッセージに表示されたRDエリアの対処をしても，頻繁に同じメッセージが出力される場合，次に示す方法で，ほかの一時表用RDエリアの状態を確認し，対処してください。

〈対処方法〉

pddbls -Tコマンドを実行します。

実行結果から，RDAREA_FOR_TEMPORARY_TABLEにOCCUPIED又はSHAREDが表示されているRDエリアがあるかどうかを確認します。

OCCUPIED又はSHAREDが表示されているRDエリアがない場合

使用できる一時表用RDエリアがありません。特定SQLセッション占有属性の一時表用RDエリアを追加し，必要に応じて追加したRDエリアをクライアント環境定義PDTMPTBLRDAREAに指定してください。

OCCUPIED又はSHAREDが表示されているRDエリアがある場合

一時表用RDエリアはありますが，格納先の条件に合致するRDエリアがありません（格納先の条件は，「条件に合致するRDエリアの決定」を参照）。どの条件に合致しないのかを調査するため，一時表用RDエリアに対してpddbls -a -T，及びpddbst -k -physを実行します。実行結果から次の表に示す項目を確認し，条件を満たさない場合はそれぞれ対処してください。

表11‒28　確認項目と対処方法

項番

コマンド

確認項目

内容

対処

1

pddbls -a -T

STATUS

RDエリアの状態

RDエリアが次の状態の場合，対処が必要です。

クローズ状態

閉塞中

pdholdコマンド受け付け状態

RDエリアをオープンしたり，閉塞を解除したりしてUAPがアクセスできる状態にしてください。障害閉塞のときは，pdmodコマンドで一時表用RDエリアを再初期化（initialize rdarea文）してください。

2

SEGMENT

RDエリア内の未使用セグメント数

未使用セグメントがない場合，pdmodコマンドで次のどれかの対処をしてください。

一時表用RDエリアを追加する（create rdarea文）

作成済みの一時表用RDエリアを再初期化する（initialize rdarea文）

作成済みの一時表用RDエリアを拡張する（expand rdarea文）

作成済みの一時表用RDエリアの属性変更（alter rdarea）で，自動増分を適用する

3

pddbst -k -phys

Page Size

RDエリアのページ長

ページ長についての条件を満たしていない場合，次のどちらかの対処をしてください。

ページ長についての条件を満たす一時表用RDエリアを追加する

条件を満たすように作成済みの一時表用RDエリアのページ長を変更する

4

Unused Segment

RDエリア内の未使用セグメント数

項番2と同じです。

11.22.5　一時表の排他制御

一時表はトランザクション又はSQLセッションごとに固有のデータを保持し，ほかのユーザからアクセスされない表のため，実体化以外では，表の操作に対する排他は基本的に取得しません。一時表の排他制御について説明します。

(1)　一時表の実体化時に取得する排他

一時表が実体化する時に，次に示す排他を取得します。

表11‒29　一時表の実体化時に取得する排他

資源種別名

内容

排他解除時期

トランザクション固有一時表

SQLセッション固有一時表

RDAR

RDエリア（表及びインデクス※１格納RDエリア）

トランザクション決着時

DISCONNECT文完了時

TABL

表

RATM

ユーザディレクトリ表情報

RAIM

ユーザディレクトリインデクス情報※１

SBMB

ユーザディレクトリセグメント情報

TEMP

一時表実体化管理情報

一時表の実体化後※２

TPID

ユーザ固有ID管理（一時表）

DISCONNECT文完了時

RDAS

RDエリア状態管理

一時表の実体化後※２

RRAM，

TRAL，

TRAI

RDエリア管理情報

PTBL

前処理表

DISCONNECT文完了時

注※1

一時インデクスがある場合だけです。

注※2

この資源に対する排他は実体化時に一時的に取得する排他です。

(2)　一時表に対する操作で取得する排他

次のSQL文を実行すると，前処理表（PTBL）に対してだけ排他を取得します。

LOCK文

CREATE INDEX文

DROP INDEX文

DROP TABLE文

なお，一時表に対して次のSQL文を実行しても，ページ，行，キー値の排他は取得しません。

SELECT文

INSERT文

UPDATE文

DELETE文

PURGE TABLE文

(3)　排他待ち又は実行エラーになる操作

一時表を操作している場合，次に示す操作のどれかを同時に実行すると，排他待ち又は実行エラーになるおそれがあります。

pdclose（一時表用RDエリアのクローズ）

pdhold（一時表用RDエリアの閉塞）

pdopen（一時表用RDエリアのオープン）

pdrels（一時表用RDエリアの閉塞解除）

pdmodコマンドのcreate rdarea文（一時表用RDエリアの追加）

pdmodコマンドのinitialize rdarea文（一時表用RDエリアの再初期化）

pdmodコマンドのremove rdarea文（一時表用RDエリアの削除）

CREATE INDEX文（一時インデクスの定義）

DROP INDEX文（一時インデクスの削除）

DROP SCHEMA文（スキーマの削除）

DROP TABLE文（一時表の削除）

11.22.6　一時表使用時の制限事項

(1)　運用コマンド又はユティリティ

次に示す運用コマンド又はユティリティは，一時表に対して実行できません。詳細は，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

pdorbeginコマンド

最適化情報収集ユティリティ（pdgetcst）

データベース作成ユティリティ（pdload）

グローバルバッファ常駐化ユティリティ（pdpgbfon）

空きページ解放ユティリティ（pdreclaim）

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）

(2)　SQL

次に示すSQLは，一時表又は一時インデクスを指定できないなどの制限があります。詳細は，マニュアル「HiRDB SQLリファレンス」を参照してください。

定義系SQL

ALTER INDEX

ALTER TABLE

CREATE INDEX

CREATE TABLE

CREATE TRIGGER

DROP INDEX

DROP SCHEMA

DROP TABLE

GRANT

REVOKE

操作系SQL

ALLOCATE CURSOR文

ASSIGN LIST文

DECLARE CURSOR文

動的SELECT文

SELECT文（表参照，問合せ式 形式2）

DELETE文

UPDATE文

制御系SQL

COMMIT文

DISCONNECT文

ROLLBACK文

LOCK TABLE文

SET SESSION AUTHORIZATION文

12　インデクスの設計

この章では，B-tree構造のインデクス及びプラグインインデクスを設計する上で検討する項目について説明します。

12.1　インデクスを設計するときの検討項目

表に対する処理性能を向上させるには，インデクスを作成します。ただし，効果的に作成しないと，逆に性能を劣化させることもあります。このため，より効果的なインデクスの作成方法を検討する必要があります。また，インデクスのユーザ用RDエリアへの格納の仕方によって，表に対する処理性能や操作性が異なります。これらの点を考慮してインデクスを設計する必要があります。

インデクスを設計するときの検討項目を次の表に示します。

表12‒1　インデクスを設計するときの検討項目

記載箇所

設計作業ごとの検討項目

説明

「インデクス」を参照してください。

インデクスの作成

SQL文に適したB-tree構造のインデクスを検討するときに，参照してください。

「インデクスの横分割」を参照してください。

インデクスの横分割

B-tree構造のインデクスのRDエリア構成について検討するときに，参照してください。

「プラグインインデクス」を参照してください。

プラグインインデクスの作成

プラグインインデクスを作成するときに，参照してください。

「プラグインインデクスの横分割」を参照してください。

プラグインインデクスの横分割

プラグインインデクスのRDエリア構成について検討するときに，参照してください。

「インデクスの優先順位」を参照してください。

インデクスの優先順位

検索する表に複数のインデクスが定義されている場合，HiRDBが使用するインデクスの優先順位について説明しています。SQL文に適したインデクスを検討するときに，参照してください。

12.2　インデクス

ここでは，B-tree構造のインデクスの設計について説明します。

12.2.1　インデクスの作成

(1)　インデクスの効果

性能の向上

表を検索するときのキーとなる列にインデクスを作成しておくと，表の検索性能が向上します。詳細は，マニュアル「HiRDB 解説」の「インデクスの基本構造」を参照してください。

(2)　適用基準

(a)　インデクス作成に適している列

インデクス作成に適している列を次に示します。

データを絞り込むための条件に使用する列

探索条件に使用する列にインデクスを作成すると，条件を満たすデータを効率良く取り出せます。

表の結合処理の条件として使用する列

表を結合する場合は，結合列にインデクスを作成することで，効率の良い結合処理ができます。特に，結合列に指定することが多い外部キーには，インデクスを作成してください。

ORDER BY，GROUP BYに指定する列

探索条件に使用する列に加えて，ORDER BY，GROUP BYに指定する列をインデクス構成列に含めると，HiRDBが実行するソート処理を省略できることがあるため，効率良く処理ができます。ソート処理を省略できる条件については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「アクセスパス表示ユティリティ（pdvwopt）」の「ORDER BY，GROUP BYを指定した検索に使用する表のインデクス定義」を参照してください。

インデクスを構成する列の組み合わせや順序については，「インデクス構成列の検討」を参照してください。

(b)　インデクス作成に適さない列

次に示す列にインデクスを作成すると性能が低下するため，インデクス作成には適していません。

更新頻度の高い列

データの重複度が高い列（データの種類が少ない列）

それぞれの理由について，次に説明します。

更新頻度の高い列

更新SQLの性能への影響

インデクス構成列の値を更新すると，キー値も更新されます。このインデクスメンテナンスは，更新SQLの延長で実行されるため，更新SQLの実行頻度が高い場合は，性能が低下します。

インデクス格納ページの断片化

インデクスのキー値はキー値順に並んで格納されているため，キー値が更新されると格納位置が変わり，インデクスのページには断片化した空き領域が発生します。更新SQLの実行頻度が高い場合は，断片化の進行が早いため，次のインデクス再編成を実行するまでに，インデクスを使用した検索性能が低下します。

図12‒1　インデクスページの断片化による検索性能への影響

データの重複度が高い列（データの種類が少ない列）

データの重複度が高い列とは，例えば，0と1の2種類の値しか持たないフラグやステータス情報を設定する列が該当します。このような列に対して単一列インデクスを作成しても，行を絞り込めないため，大量の行にアクセスします。インデクスを使った検索は，行の格納順序は意識しないランダムなアクセスです。したがって，大量の行にアクセスすると，インデクスを使用しない場合よりも時間が掛かることがあります。

図12‒2　フラグ列のインデクスを使用した検索処理の例

データの重複度が高い列に対して探索条件を指定する場合は，ほかの探索条件に指定した列にインデクスを作成して，絞り込んでください。絞り込めない場合は，データの重複度が高い列も組み合わせて，複数列インデクスを作成してください。この場合，インデクス構成列の順序は，データの重複度が高い列を一番後ろにしてください。

(3)　作成方法

表にインデクスを作成するには，定義系SQLのCREATE INDEXを実行します。

(4)　共通規則

一つの表に最大255個のインデクスを定義できます。

ナル値を含む列又は行のない列に対してもインデクスを定義できます。

ビュー表にはインデクスを作成できません。

(5)　インデクスを定義できないデータ型

次に示すデータ型の列にはインデクスを定義できません。

BLOB

BINARY

抽象データ型

(6)　インデクスのキー長の上限

インデクスのキー長は，次に示す条件を満たす必要があります。この条件を満たさないとインデクスを定義できません。

インデクスのキー長（バイト）
≦MIN｛（インデクス格納RDエリアのページサイズ÷2）−1242，4036｝

インデクス格納RDエリアのページサイズが4096バイトの場合は，キー長が最大806バイトのインデクスが定義できます。インデクスのキー長については，表「インデクスのキー長一覧」を参照してください。

なお，複数列インデクスの場合は，複数列インデクスを構成する各列のキー長の合計がインデクスのキー長となります。

(7)　注意事項

一つの表に同じインデクスを二つ以上作成できません。異なるインデクス名であっても同じインデクスと扱われる場合の例を次に示します。

●単一列インデクスの場合

CREATE INDEX インデクス1 ON 表1 (列1 ASC)
CREATE INDEX インデクス2 ON 表1 (列1 DESC)

この場合，インデクス2はインデクス1と同じインデクスとして扱われます。このため，先に定義したインデクス1が有効になります。

●複数列インデクスの場合

CREATE INDEX インデクス1 ON 表1 (列1 ASC,列2 ASC)
CREATE INDEX インデクス2 ON 表1 (列1 DESC,列2 DESC)

又は

CREATE INDEX インデクス1 ON 表1 (列1 ASC,列2 DESC)
CREATE INDEX インデクス2 ON 表1 (列1 DESC,列2 ASC)

この場合，インデクス1とインデクス2は同じインデクスとして扱われます。このため，先に定義したインデクス1が有効になります。なお，次に示す場合は，互いに異なるインデクスになります。

CREATE INDEX インデクス1 ON 表1 (列1 DESC,列2 DESC)
CREATE INDEX インデクス2 ON 表1 (列1 ASC,列2 DESC)

12.2.2　インデクス構成列の検討

(1)　探索条件を満たすデータだけに絞り込む場合

(a)　インデクス構成列の組み合わせ

探索条件を満たすデータだけに絞り込む場合は，探索条件に指定する列にインデクスを作成してください。AND演算子を使用して，複数の探索条件を満たすデータだけに絞り込む場合は，探索条件に指定する複数の列に対して，一つのインデクスを作成してください。すべての探索条件を一つのインデクスで絞り込む方が，効率が良いです。複数の探索条件を一つのインデクスで絞り込む例を次に示します。

（例）

SQL文

SELECT * FROM TBL1 WHERE C1 = 10 AND C2 = 20 AND C3 = 30

インデクス定義

CREATE INDEX IDX1 ON TBL1(C1, C2, C3)

図12‒3　複数の探索条件を一つのインデクスで絞り込む例

[図データ]［注意事項］

AND演算子を使用して，複数の探索条件を満たすデータだけに絞り込む場合に，探索条件のそれぞれの列に単一列インデクスを作成しても，どれか一つのインデクスしか使用しません※。インデクスに含まれない列の条件は，行データを参照して評価します。次に例を示します。

（例）

SQL文

SELECT * FROM TBL1 WHERE C1 = 10 AND C2 = 20 AND C3 = 30

インデクス定義

CREATE INDEX IDX1 ON TBL1(C1)

CREATE INDEX IDX2 ON TBL1(C2)

CREATE INDEX IDX3 ON TBL1(C3)

図12‒4　探索条件のそれぞれの列に単一列インデクスを作成した場合

注※

SQL最適化オプションの指定内容によっては，インデクスを複数使用することがあります。ただし，一つの複数列インデクスを使用する方が効率が良いです。

(b)　インデクス構成列の順序

複数列インデクスの場合，第1構成列は，必ず「=」条件を指定する列にします。また，「=」条件を指定する場合が多い列ほど先に指定します。これによって，インデクス内の検索範囲を小さくできるため，インデクス内の検索時間を短縮できます。

インデクス構成列順序による検索範囲の違いについて，次に例を示します。

（例1）

「=」条件を指定した列が第1構成列である場合

SQL文

SELECT * FROM TBL1 WHERE C1 = 'B' AND C2 BETWEEN 10 AND 50

インデクス定義

CREATE INDEX IDX1 ON TBL1(C1,C2)

図12‒5　「=」条件を指定した列が第1構成列である場合

（例2）

「=」条件を指定した列が第1構成列ではない場合

SQL文

SELECT * FROM TBL1 WHERE C1 = 'B' AND C2 BETWEEN 10 AND 50

インデクス定義

CREATE INDEX IDX2 ON TBL1(C2,C1)

図12‒6　「=」条件を指定した列が第1構成列ではない場合

「=」条件を指定した列については，インデクス構成列の順序を探索条件の指定順序と一致させる必要はありません。次に例を示します。

（例）

SQL文

SELECT * FROM TBL1 WHERE C3 = 10 AND C1 = 20 AND C2 = 30

インデクス定義

CREATE INDEX IDX1 ON TBL1(C2, C3, C1)

［説明］

インデクス構成列の順序が(C3, C1, C2)である必要はありません。

[図データ]［注意事項］

「=」条件を指定した場合でも，フラグやステータス情報を設定する列のようにデータの重複度が高い列は，インデクス構成列には適しません。詳細は，「インデクス作成に適さない列」を参照してください。

(2)　表を結合する場合

(a)　インデクス構成列の組み合わせ

表を結合する場合は，結合列にインデクスを作成してください。結合列にインデクスを作成することで，表の結合方法を効率の良いNESTED LOOPS JOINにできます。

結合列が複数ある場合は，すべての結合列を含んだ複数列インデクスを作成してください。すべての結合列がインデクス構成列に含まれていないと，NESTED LOOPS JOINを効率良く処理できません。詳細は，マニュアル「HiRDB パフォーマンスガイド」の「効率の悪いNESTED LOOPS JOINの対策」を参照してください。

NESTED LOOPS JOINでは，内表の結合列に作成したインデクスを利用します。内表に探索条件が指定されている場合は，結合列に加えて，探索条件に指定した列をインデクス構成列に含めてください。

結合列と探索条件に指定した列を含んだインデクスの例を次に示します。

（例）

SQL文

SELECT * FROM TBL1 INNER JOIN BY NEST TBL2

　ON TBL1.C1 = TBL2.C1 AND TBL1.C2 = TBL2.C2

　WHERE TBL1.C1=10 AND TBL2.C3 BETWEEN 100 AND 500

内表TBL2のインデクス定義

CREATE INDEX IDX2 ON TBL2(C1,C2,C3)

外表TBL1のインデクス定義

CREATE INDEX IDX1 ON TBL1(C1)

図12‒7　結合列と探索条件に指定した列を含んだインデクスの場合

探索条件に指定した列がインデクスに含まれていない場合，探索条件は行データを参照して評価することになります。次に例を示します。

（例）

SQL文

SELECT * FROM TBL1 INNER JOIN BY NEST TBL2

　ON TBL1.C1 = TBL2.C1 AND TBL1.C2 = TBL2.C2

　WHERE TBL1.C1=10 AND TBL2.C3 BETWEEN 100 AND 500

内表TBL2のインデクス定義

CREATE INDEX IDX2 ON TBL2(C1,C2)

外表TBL1のインデクス定義

CREATE INDEX IDX1 ON TBL1(C1)

図12‒8　探索条件に指定した列がインデクスに含まれていない場合

(b)　インデクス構成列の順序

インデクス構成列の順序は，結合条件及び探索条件の指定方法によって決定してください。詳細は「探索条件を満たすデータだけに絞り込む場合」の「インデクス構成列の順序」を参照してください。

(3)　探索条件を指定し，かつORDER BY，GROUP BYを指定している場合

(a)　インデクス構成列の組み合わせ

探索条件に使用する列に加えて，ORDER BY，GROUP BYに指定する列をインデクス構成列に含めると，HiRDBが実行するソート処理を省略できることがあるため，効率良く処理ができます。ソート処理を省略できる条件については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「アクセスパス表示ユティリティ（pdvwopt）」の「ORDER BY，GROUP BYを指定した検索に使用する表のインデクス定義」を参照してください。

(b)　インデクス構成列の順序

探索条件として指定する列，グループ分け又はソートする列の順で構成する複数列インデクスを作成します。

次に例を示します。

（例）

SQL文

SELECT * FROM TBL1 WHERE C3 = 10 AND C1 = 20

ORDER BY C4 DESC,C2 ASC

インデクス定義

CREATE INDEX IDX1 ON TBL1(C3 ASC, C1 ASC, C4 DESC, C2 ASC)

注

　インデクス構成列ごとのASC，DESCの指定は，ORDER BYの指定と合わせてください。

(4)　一つの表に作成した複数のインデクスの構成列が，重複している場合

SQLごとにインデクスを検討した結果，一つの表に対して複数のインデクスを作成することがあります。しかし，インデクスの数が多いと性能に影響を与えることがあります。詳細は，「インデクスの数が性能に与える影響」を参照してください。

そこで，構成列が重複しているインデクスが複数ある場合は，一つのインデクスに統合できるか検討してください。インデクスを統合する場合，性能を優先したいSQLの条件に指定した列が，インデクスの第1構成列から連続する順序になるようにしてください。次に例を示します。

（例）

SQL文1（性能を優先したいSQL）

SELECT * FROM TBL1 WHERE C3 = 10 AND C1 = 20

SQL文2

SELECT * FROM TBL1 WHERE C3 = 10 AND C2 = 30

インデクス定義

CREATE INDEX IDX1 ON TBL1(C3, C1, C2)

図12‒9　SQL文1を検索する場合

図12‒10　SQL文2を検索する場合

どちらのSQLの性能も優先したい場合は，それぞれのSQLに合わせたインデクスを作成してください。次に例を示します。

（例）

SQL文1

SELECT * FROM TBL1 WHERE C3 = 10 AND C1 = 20

SQL文2

SELECT * FROM TBL1 WHERE C3 = 10 AND C2 = 30

インデクス定義

CREATE INDEX IDX1 ON TBL1(C3, C1)

CREATE INDEX IDX2 ON TBL1(C3, C2)

[図データ]［注意事項］

インデクスの追加や，構成列を変更すると，SQLのアクセスパスが変わることがありますので，その表を操作するSQLのアクセスパスを再確認してください。

12.2.3　インデクスを複数使用する場合

表には複数のインデクスを作成できます。一つのインデクス（単一列インデクス又は複数列インデクス）を使用するよりも複数のインデクスを使用した方が，より行を絞り込める場合に有効です。

12.2.4　除外キー値を設定したインデクスの使用

インデクスを定義した列のデータは，すべてインデクスのキー値としてインデクス中に取り込まれます。ところが，インデクス中にはナル値のような余分なキー値もあります。このように，すべての構成列の値がナル値から成るキー値の重複が多いインデクスに対してナル値を除外キー値として指定できます。

(1)　インデクスに除外キー値を設定した場合の効果

インデクスに除外キー値を設定することで，次に示す効果が期待できます。

インデクスには，ナル値のキーを作成しないため，インデクスの容量を削減できます。

行の挿入，削除及び更新時のインデクスメンテナンスのオーバヘッド（CPU時間，入出力回数，排他制御要求回数及びデッドロック発生頻度）とログ量を削減できます。

ナル値を除外キー値とするインデクスの構成列に対する探索条件が，IS NULL，VALUE，又はCASE式を指定した検索ではインデクスを使用しません。これによって，次に示す場合に検索性能が向上します。

ナル値の重複が多い状態でインデクスを使用し，データページをランダムにアクセスしたため，同じページに入出力処理が発生していた場合

(2)　設定方法

除外キー値を設定するには，定義系SQLのCREATE INDEXにEXCEPT VALUESオプションを指定します。

(3)　注意

除外キー値を指定できるのはナル値だけで構成されたキー値です。

非ナル値制約の列を含むインデクスには除外キー値を指定できません。

クラスタキー指定を指定したインデクスには除外キー値を指定できません。

インデクス順にアンロードをする場合，除外キー値を持つインデクスは指定できません。

12.2.5　インデクスの数が性能に与える影響

行を追加又は削除するとき，該当する表に作成しているすべてのインデクスが更新されます。このため，作成するインデクスの数が増えると，インデクスの更新処理のオーバヘッドが増加します。そのため，次に示す点を考慮してインデクスを作成します。

更新の多い列にはインデクスを定義しないようにします。

複数列インデクスを作成して，インデクスの数を減らします。

HiRDB/パラレルサーバの場合に，主に全件検索をするときは，並列処理の効果を上げるため，最低限の数だけインデクスを作成するようにします。

12.3　インデクスの横分割

表を横分割した場合，横分割した表に対応させて，インデクスも複数のユーザ用RDエリアにわたって横分割できます。

12.3.1　分割キーインデクスと非分割キーインデクス

横分割インデクスを設計する前に，分割キーインデクスと非分割キーインデクスについて理解する必要があります。

インデクスがある一定の条件を満たすと，そのインデクスは分割キーインデクスになり，条件を満たさないインデクスは非分割キーインデクスになります。この条件は，表が単一列分割か複数列分割かによって異なります。

注

表の分割条件に一つの列だけを使用している場合を単一列分割といい，表の分割条件に複数の列を使用している場合を複数列分割といいます。

(1)　単一列分割の場合

次に示すどちらかの条件を満たす場合，そのインデクスは分割キーインデクスになります。

〈条件〉

表を横分割するときに格納条件を指定した列（分割キー）に定義した単一列インデクス

表を横分割するときに格納条件を指定した列（分割キー）を第1構成列とした複数列インデクス

次に示すZAIKO表を例にして，インデクスが分割キーインデクスになる場合を次の図に示します。

図12‒11　分割キーインデクスになる場合（単一列分割の場合）

〔説明〕

CREATE INDEX A12 ON ZAIKO (SCODE ASC)                1
CREATE INDEX A12 ON ZAIKO (SCODE ASC,TANKA DESC)     2
CREATE INDEX A12 ON ZAIKO (TANKA DESC,SCODE ASC)     3

分割キーであるSCODE列をインデクスとした場合，そのインデクスは分割キーインデクスになります。そのほかの列をインデクスとした場合，そのインデクスは非分割キーインデクスになります。

分割キーであるSCODE列を複数列インデクスの第1構成列にすると，その複数列インデクスは分割キーインデクスになります。

分割キーであるSCODE列を第1構成列以外に指定すると，その複数列インデクスは非分割キーインデクスになります。

(2)　複数列分割の場合

次に示す条件を満たす場合，そのインデクスは分割キーインデクスになります。

〈条件〉

分割キーを先頭とし，分割に指定した列を先頭から同順にすべて含んで，複数の列に作成したインデクス

次に示すZAIKO表を例にして，インデクスが分割キーインデクスになる場合を次の図に示します。

図12‒12　分割キーインデクスになる場合（複数列分割の場合）

〔説明〕

CREATE INDEX A12 ON ZAIKO (SCODE ASC,TANKA DESC)               1
CREATE INDEX A12 ON ZAIKO (SCODE ASC,TANKA DESC,ZSURYO ASC)    2
CREATE INDEX A12 ON ZAIKO (TANKA DESC,SCODE ASC)               3
CREATE INDEX A12 ON ZAIKO (SCODE ASC,ZSURYO DESC,TANKA ASC)    4

すべての分割キー（SCODE及びTANKA列）を指定し，かつ分割キーの指定順序が表定義時と同じため，この複数列インデクスは分割キーインデクスになります。

すべての分割キー（SCODE及びTANKA列）を指定し，かつ分割キーの指定順序が表定義時と同じため，この複数列インデクスは分割キーインデクスになります。

すべての分割キー（SCODE及びTANKA列）を指定しているが，分割キーの指定順序が表定義時と異なるため，この複数列インデクスは非分割キーインデクスになります。

すべての分割キー（SCODE及びTANKA列）を指定しているが，分割キーの指定順序が表定義時と異なるため，この複数列インデクスは非分割キーインデクスになります。

12.3.2　インデクスの分割指針

インデクスが分割キーインデクスか非分割キーインデクスかによって，次の表に示すとおりインデクスの分割指針が異なります。

表12‒2　インデクスの分割指針

インデクス

の種類

HiRDB/シングル

サーバの場合

HiRDB/パラレルサーバの場合

表をサーバ内

横分割する場合

表をサーバ間

横分割する場合

インデクスが分割キーインデクスの場合

横分割表に対応させてインデクスも横分割します。

横分割表に対応させてインデクスも横分割します。

横分割表に対応させてインデクスも横分割します。

インデクスが非分割キーインデクスの場合

インデクスを横分割しないことをお勧めします。インデクスを横分割すると，インデクスを使用した検索性能が悪くなることがあります※。

インデクスを横分割しないことをお勧めします。インデクスを横分割すると，インデクスを使用した検索性能が悪くなることがあります※。

注※

非分割キーインデクスは横分割しないことをお勧めします。インデクスを横分割すると，インデクスを使用した検索性能が悪くなることがあります。具体的には，次に示すアクセスパスを使用した検索ができなくなるため，インデクスを使用した検索性能が悪くなることがあります。

KEY SCAN MERGE JOIN

LIST SCAN MERGE JOIN

L-KEY R-LIST MERGE JOIN

L-KEY R-SORT MERGE JOIN

L-LIST R-KEY MERGE JOIN

L-LIST R-SORT MERGE JOIN

L-SORT R-KEY MERGE JOIN

L-SORT R-LIST MERGE JOIN

これらのアクセスパスについては，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」のアクセスパス表示ユティリティ（pdvwoptコマンド）を参照してください。

ただし，表のデータが非常に多い場合は，インデクスの横分割を検討してください。インデクスを横分割すると，表格納RDエリアとインデクス格納RDエリアが1対1で管理できるため，ユティリティの操作性が向上します。例えば，インデクスを横分割しない場合にRDエリア単位のデータロード，又はRDエリア単位の再編成をしたときは，データロード又は再編成後にインデクスを一括作成する必要があります。インデクスを横分割すれば，RDエリア単位のデータロード，又はRDエリア単位の再編成後にインデクスを一括作成する必要はありません。

なお，マトリクス分割表にインデクスを定義する場合，非分割キーインデクスであっても分割キーと同様に横分割する必要があります。

12.3.3　設計上の考慮点

横分割表を格納するユーザ用RDエリアと，横分割表のそれぞれに対応するインデクスを格納するユーザ用RDエリアを分けます。これによって，それぞれのユーザ用RDエリアの使用効率が良くなります。

表の中に一意にしたいキーがあるときは，このキーにUNIQUEを指定した分割キーインデクスを定義します。又は，分割キーに対してクラスタキーを指定します。また，非分割キーインデクスの場合でも，次のどちらかであればUNIQUEを指定できます。

非分割インデクス

分割キーを任意の構成列に含む分割インデクス

ただし，フレキシブルハッシュ分割した表では，インデクスにUNIQUEを指定できません。詳細については，マニュアル「HiRDB SQLリファレンス」の「CREATE INDEX」の「表を横分割する場合のUNIQUE指定可否」を参照してください。

12.3.4　インデクスの横分割の例（HiRDB/シングルサーバの場合）

インデクスの横分割の例（HiRDB/シングルサーバの場合）を次の図に示します。

図12‒13　インデクスの横分割の例（HiRDB/シングルサーバの場合）

〔説明〕

ディスクのアクセス競合を避けるために，分割した表及びインデクスを格納するRDエリアを異なるディスク上に配置してください。

分割キーインデクスは横分割してください。

性能を重視する場合は，非分割キーインデクスを横分割しないでください。

操作性を重視する場合は，非分割キーインデクスを横分割してください。

12.3.5　インデクスの横分割の例（HiRDB/パラレルサーバの場合）

(1)　表をサーバ内横分割する場合

インデクスの横分割の例（サーバ内横分割の場合）を次の図に示します。

図12‒14　インデクスの横分割の例（サーバ内横分割の場合）

〔説明〕

ディスクのアクセス競合を避けるために，分割した表及びインデクスを格納するRDエリアを異なるディスク上に配置してください。

分割キーインデクスは横分割してください。

性能を重視する場合は，非分割キーインデクスを横分割しないでください。

操作性を重視する場合は，非分割キーインデクスを横分割してください。

(2)　表をサーバ間横分割する場合

インデクスの横分割の例（サーバ間横分割の場合）を次の図に示します。

図12‒15　インデクスの横分割の例（サーバ間横分割の場合）

〔説明〕

ディスクのアクセス競合を避けるために，分割した表及びインデクスを格納するRDエリアを異なるディスク上に配置してください。

分割キーインデクス及び非分割キーインデクスを横分割してください。

12.4　プラグインインデクス

12.4.1　プラグインインデクスの効果と作成方法

ここでは，プラグインインデクスについて説明します。

(1)　プラグインインデクスの効果

性能の向上

プラグインを使用している場合に，プラグインインデクスを作成すると，表の検索性能を向上できます。プラグインで提供されるインデクス型を使用すると，複雑な検索を高速にできます。

(2)　作成方法

表にプラグインインデクスを作成するには，定義系SQLのCREATE INDEXを実行します。

(3)　注意

プラグインによっては，あらかじめ指定されたプラグインによるプラグインインデクスの定義を前提としていることがあります。その場合，プラグインインデクスを定義しないで，プラグインインデクスを利用する関数を指定すると，実行時にエラーが返されることがあります。

(4)　プラグインインデクスの一括作成

プラグインインデクスは，データベース作成ユティリティ（pdload）による一括作成ができます。プラグインインデクスの一括作成については，「プラグインが提供する抽象データ型を定義した表の作成」を参照してください。

12.5　プラグインインデクスの横分割

表を横分割した場合，横分割した表に対応させて，プラグインインデクスも複数のユーザLOB用RDエリアにわたって横分割する必要があります。

12.5.1　プラグインインデクスの横分割の効果

操作性の向上

プラグインインデクスの一括作成をするときに，ユーザLOB用RDエリアごとに独立した運用ができます。

12.5.2　定義方法

プラグインインデクスの横分割の定義方法については，「プラグインが提供する抽象データ型を定義した表の作成」を参照してください。

12.5.3　プラグインインデクスの横分割の形態

HiRDB/シングルサーバとHiRDB/パラレルサーバの，それぞれの場合でのプラグインインデクスの横分割の形態を次に示します。

(1)　HiRDB/シングルサーバの場合

HiRDB/シングルサーバの場合は，横分割した表に対応させて，複数のディスク上のユーザLOB用RDエリアにわたってプラグインインデクスを横分割できます。

プラグインインデクスの横分割の形態および横分割の例を次の図に示します。

図12‒16　プラグインインデクスの横分割の形態（HiRDB/シングルサーバの場合）

図12‒17　プラグインインデクスの横分割（キーレンジ分割）の例（HiRDB/シングルサーバの場合）

〔説明〕

取扱説明書列にプラグインインデクスが設定してあるとします。

薬品管理表を薬品IDを条件として，ユーザLOB用RDエリアLOBSGML1，LOBSGML2にわたって横分割しています。これに対応して，プラグインインデクスをLOBNGRAM1，LOBNGRAM2に格納しています。

(2)　HiRDB/パラレルサーバの場合

HiRDB/パラレルサーバの場合は，横分割した表に対応して，複数のサーバマシン又はバックエンドサーバに配置されたユーザLOB用RDエリアにわたってプラグインインデクスを横分割できます。

プラグインインデクスの横分割の形態および横分割の例を次の図に示します。

図12‒18　プラグインインデクスの横分割の形態（HiRDB/パラレルサーバの場合）

図12‒19　プラグインインデクスの横分割（キーレンジ分割）の例（HiRDB/パラレルサーバの場合）

〔説明〕

取扱説明書列にプラグインインデクスが設定してあるとします。

薬品管理表を薬品IDを条件として，ユーザLOB用RDエリアLOBSGML1〜LOBSGML3にわたって横分割しています。これに対応して，プラグインインデクスをLOBNGRAM1，LOBNGRAM2，LOBNGRAM3に格納しています。

12.5.4　設計上の考慮点

横分割表を格納するユーザLOB用RDエリアと，横分割表のそれぞれに対応するプラグインインデクスを格納するユーザLOB用RDエリアを分ける必要があります。

12.5.5　注意

横分割するとRDエリアの数が増えるため，RDエリア指定のデータベースのバックアップ時には，表とインデクスの対応が1対1であることに注意してください。

12.6　インデクスの優先順位

検索する表に複数のインデクスが定義されている場合，HiRDBが使用するインデクスの優先順位について，次の表に示します。SQLで使用したいインデクスの優先順位を確認してください。使用したいインデクスよりも優先順位の高い別のインデクスがある場合は，使用インデクスのSQL最適化指定で，使用したいインデクス名を指定してください。詳細については，マニュアル「HiRDB SQLリファレンス」の「使用インデクスのSQL最適化指定」を参照してください。

表12‒3　HiRDBが使用するインデクスの優先順位

優先順位

HiRDBが優先して使用するインデクスの内容

インデクスがある列（C1）に対する条件の指定例

1

（必ず使用する※1）

インデクス型プラグイン専用関数の条件が「IS TRUE」であり，この関数の第一引数の列に指定したプラグインインデクス

contains(C1,'…') IS TRUE

構造化繰返し述語の探索条件に含まれるすべての列をインデクス構成列に含むインデクス

ARRAY(C1,C2)[ANY]

　(C1='ABC' and C2=10)

C1，C2の複数列インデクスを定義しています。

2

プラグイン提供関数の条件が「IS TRUE」であり，この関数の第一引数の列に指定したプラグインインデクス

within(C1,'…') IS TRUE

3

「=」の制限条件の対象になる列にある，UNIQUEを指定したインデクス

C1=100

4

「=」の制限条件の対象になる列にあるインデクス

C1=100

5

「IS NULL」の制限条件の対象になる列にあるインデクス※2

C1 IS NULL

6

LIKE述語，又はSIMILAR述語のパターン文字列に定数で「%」による前方一致比較を指定した列にあるインデクス

C1 LIKE 'ABC%'

C1 SIMILAR TO 'ABC%'

7

LIKE述語，又はSIMILAR述語のパターン文字列に定数で上記以外の前方一致比較を指定した列にあるインデクス

C1 LIKE 'ABC_'

C1 SIMILAR TO 'ABC_'

8

IN述語の制限条件の対象になる列にあるインデクス

C1 IN(10,20,30)

9

BETWEEN述語の制限条件の対象になる列にあるインデクス

C1 BETWEEN 20 AND 40

範囲条件を指定した列にあるインデクス

20<=C1 AND C1<=40

10

外への参照がない副問合せを使用したIN述語の制限条件の対象になる列にある単一列インデクス

C1 IN(SELECT C1 FROM T2)

外への参照がない副問合せを使用した限定述語「=ANY」又は「=SOME」の制限条件の対象になる列にある単一列インデクス

C1=ANY(SELECT C1 FROM T2)

C1=SOME(SELECT C1 FROM T2)

11

>，>=，<及び<=の制限条件の対象になる列にあるインデクス

C1>50

C1<=200

12※3

スカラ演算（システム定義スカラ関数，IS_USER_CONTAINED_IN_HDS_GROUPは除く）を指定した列にあるインデクス※2

length(C1)=10

13

NOT BETWEEN述語の制限条件の対象になる列にあるインデクス

C1 NOT BETWEEN 10 AND 30

14

XLIKE述語及び上記以外のLIKE述語，又はSIMILAR述語の制限条件の対象になる列にあるインデクス

C1 XLIKE '%ABC%'

C1 LIKE '%ABC%'

C1 SIMILAR TO '%ABC%'

15

集合関数（MIN又はMAX）の引数に指定した列にあるインデクス※4

MIN(C1)

MAX(C1)

16

結合条件列及びグループ分け又はソートの対象になる列にあるインデクス

ORDER BY C1

−

否定（NOT BETWEENを除く）の制限条件の対象になる列にあるインデクス

C1 NOT LIKE '%ABC%'

C1 IS NOT NULL

上記以外の限定述語「ANY」又は「SOME」の制限条件の対象になる列にあるインデクス

C1>=ANY(SELECT C1 FROM T2)

C1>SOME(SELECT C1 FROM T2)

限定述語「ALL」の制限条件の対象になる列にあるインデクス

C1>ALL(SELECT C1 FROM T2)

プラグイン提供関数の条件が「IS FALSE」又は「IS UNKNOWN」であり，この関数の第一引数の列に指定したプラグインインデクス

within(C1,'…') IS FALSE

（凡例）−：使用しないインデクスを示します。

注

関数呼出し「contains」は，HiRDB Text Search Plug-inが提供するプラグインの関数です。

関数呼出し「within」は，HiRDB Spatial Search Plug-inが提供するプラグインの関数です。

外への参照がある副問合せを含む制限条件の対象になる列にあるインデクスは使用できません。

OR演算子で両側の条件式にインデクスを利用できる場合は，優先度がその条件式中の述語によって変わります。

制限条件とは，結合条件以外の探索条件のことです。

定義したインデクスが有効に利用できないとHiRDBが判断した場合は，該当するインデクスが使用されないことがあります。

注※1

このインデクスを定義していないと，実行できないでエラーとなります。必ず定義してください。

注※2

次の列に対して，ナル値を除外キーとするインデクスは使用しません。

「IS NULL」の制限条件を指定した列

制限条件中の「VALUE」及び「CASE式」に指定した列

制限条件中の「BIT_AND_TEST」に対して「IS UNKNOWN」，「IS NOT TRUE」，又は「IS NOT FALSE」を指定し，この「BIT_AND_TEST」に指定した列

ただし，上記以外の制限条件を指定しているインデクスは使用します。その場合のナル値を除外キーとするインデクスの使用有無を表「ナル値を除外キーとするインデクスの使用有無」に示します。

注※3

SQL最適化オプションに「スカラ演算を含むキー条件の適用」を指定した場合だけ，インデクスを優先して使用します。SQL最適化オプションの詳細は，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。また，述語の種類によっては優先順位が下がることもあります。否定が含まれない場合の優先順位は13〜15の範囲になります。否定が含まれる場合の優先順位は13〜−の範囲になります。

注※4

表の指定が一つで，GROUP BYを指定していないSQL文の場合は，集合関数（MIN又はMAX）だけを指定して，次に示すどれかの条件を満たすときに引数に指定した列のインデクスを使用します。

集合関数の引数に指定した列が，単一列インデクスの構成列の場合

集合関数の引数に指定した列が，除外キーを持たない複数列インデクスの第n構成列の場合で，第1構成列から第（n−1）構成列までに「=」又は「IS NULL」を指定したとき

集合関数の引数に指定した列が，除外キーを持つ複数列インデクスの第n構成列の場合で，第1構成列から第（n−1）構成列までに「=」を指定したとき

表12‒4　ナル値を除外キーとするインデクスの使用有無

構成列に指定する制限条件

使用有無

IS NULL，VALUE，CASE式，BIT_AND_TEST

IS NULL，VALUE，CASE式，BIT_AND_TEST以外※1

指定あり

指定あり

使用します

指定あり

指定なし

使用しません

指定なし

指定あり

使用します※2

指定なし

指定なし

使用しません※3

注※1

「HiRDBが使用するインデクスの優先順位」に示す優先順位の4〜15の制限条件の場合です。

注※2

インデクスが有効に利用できない場合などは，HiRDBが判断してインデクスを使用しないことがあります。

注※3

次に示すすべての条件を満たす検索では使用します。

選択式が，インデクス構成列を引数とする集合関数だけ

FROM句には，一つの表だけ指定している

WHERE句の指定がない

13　RDエリアの設計

この章では，RDエリアを構成するセグメント及びページを設計する上で検討する項目について説明します。

13.1　RDエリアを設計するときの検討項目

RDエリアを構成するセグメントやページの大きさによって，ディスク所要量が異なります。この点を考慮してRDエリアを設計する必要があります。RDエリアを設計するときの検討項目とRDエリアに関する最大値・最小値を次の表に示します。

表13‒1　RDエリアを設計するときの検討項目

設計作業ごとの検討項目

長　所

短　所

記載箇所

セグメントサイズ

大きくした場合

行長が変わるような更新をする場合や，クラスタキーを指定した表に行を追加する場合，行を格納した特定のページに近接する未使用のページを確保できるため，データの入出力時間を削減できます。

セグメント数が少なくなるため，一つのユーザ用RDエリアに格納できる表とインデクスの数が少なくなります。

「セグメントサイズの決定」を参照してください。

小さくした場合

一つのユーザ用RDエリアにデータ量の少ない表を多く格納する場合は，余分な未使用ページを削減できます。

ユーザ用RDエリアに大量のデータを追加すると，セグメントの割り当て回数が増加するため，オーバヘッドが大きくなります。

セグメントの数が多くなるため，表を削除したり，表の全行削除をしたりする場合，排他制御の資源が多くなります。

セグメント内の空きページ比率

設定した場合

表にデータを追加する場合，クラスタキーを指定している表に対しては，クラスタキーの値に近い場所のページにデータを格納できるため，データの入出力回数を削減できます。

設定値を大きくする分，ディスク所要量が増加します。

「セグメント内の空きページ比率の設定」を参照してください。

0にした場合

ディスク所要量を削減できます。

クラスタキーを指定している表の場合，データの追加時にクラスタキーの値に近い場所にデータを格納できなくなるため，格納状態が乱れ，データの入出力回数の削減効果がなくなります。

ページ長

ページ内の未使用領域の比率を設定した場合

UPDATE文で行長が元の行よりも長くなる更新をしても，連続した空き領域が更新後の行長よりも大きい場合は，該当する行がそのページに収まるようになります。

INSERT文で行を繰り返し追加するときに，クラスタキーの値に近い場所のページに，1ページ内が一杯になるまで行を追加できるようになります。

FIX属性の表の場合は格納効率が悪くなります。

「ページ内の未使用領域の比率の設定」を参照してください。

ページ内の未使用領域の比率を0にした場合

FIX属性の表の場合，データが昇順になるようなときは，格納効率が良くなります。

行長が元の行よりも長くなる更新をすると，行が複数ページにわたるため，行にアクセスするときにオーバヘッドが掛かります。

空き領域の再利用

使用した場合

使用中セグメント内の空き領域を有効活用できます。

RDエリア満杯後の空き領域サーチの性能が向上します。

再利用するのに十分空き領域がない場合，空き領域サーチのオーバヘッドが増えます。

「空き領域の再利用機能」を参照してください。

使用しない場合

空き領域が十分ある状態であれば，挿入処理が高速にできます。

RDエリアの格納効率が低下します。また，RDエリア満杯後の空き領域サーチの性能が低下します。

共用RDエリア

使用した場合

アクセスが多いが，分割が難しい表を共用RDエリアに格納すると，全バックエンドサーバから参照できるため，並列処理の効率が上がります。

共用表を更新する場合，更新する共用表がある共用RDエリアに排他を掛けるので，共用RDエリアのほかの表にアクセスする業務があると，デッドロックが発生することがあります。

「共用RDエリア（HiRDB/パラレルサーバ限定）」を参照してください。

使用しない場合

共用RDエリアが原因となるデッドロックや，サーバ間のグローバルデッドロックが発生しません。

結合処理などの複雑な検索処理の場合，複数のバックエンドサーバ接続とデータ転送のオーバヘッドが増えます。

一時表用RDエリア

使用した場合

一時表を使用して，複雑なデータ処理をしたり，ほかのユーザの影響を受けないでトランザクションやSQLセッションを実行できます。また，一時表の場合後処理が不要です。

HiRDB開始時，又は一時表に最初にINSERT文が実行された時に，一時表用RDエリアを初期化するオーバヘッドが発生します。

「一時表用RDエリア」を参照してください。

使用しない場合

HiRDB開始時に，一時表用RDエリアを初期化するオーバヘッドが発生しません。

複雑な処理で中間処理結果を表に格納する場合，処理完了後にデータを削除するなどの後処理が必要になります。

表13‒2　RDエリアに関する最大値・最小値

項目

最大値・最小値

総RDエリア数

3〜8,388,592

マスタディレクトリ用RDエリア数

1

データディレクトリ用RDエリア数

1

データディクショナリ用RDエリア数

1〜41

ユーザ用RDエリア数

1〜8,388,589

データディクショナリLOB用RDエリア数

1〜2

ユーザLOB用RDエリア数

0〜8,388,325

レジストリ用RDエリア数

0〜1

レジストリLOB用RDエリア数

0〜1

リスト用RDエリア数

0〜8,388,588

1RDエリア中のHiRDBファイル数

1〜16

1RDエリア中の実表数

0〜500

1RDエリア中のインデクス数

0〜500

1RDエリア中のリスト数

0〜50,000

総HiRDBファイル数

1〜134,217,728

●インデクス格納RDエリアの容量見積もりについて

インデクス格納RDエリアの容量見積もりについては，「ユーザ用RDエリアの容量の見積もり」を参照してください。ここでは，容量見積もり時の注意事項を説明します。

データベース作成ユティリティ又はデータベース再編成ユティリティでインデクスを一括作成した直後は，データはきれいに格納されています。その後のデータ挿入時にすべてのキーを昇順に挿入しないかぎり，インデクスページスプリットが発生するため，インデクスの一括作成時よりインデクスの容量が大きくなります。

インデクスページは基本的に使用中空きページを再使用しません。したがって，キー値を変更するような更新及び削除を行った場合，変更又は削除前のキーが格納されていたページを再使用できません。このように再使用されないむだな使用中空きページができてしまいます。ただし，使用中空きページを再利用する運用もできます。詳細は，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

キー値の重複がある場合とない場合では基本的にインデクス構造が異なります。このため，正しく重複数を求めないとインデクスの容量が大きく異なってしまいます。インデクスレコード件数が少ない場合は，インデクスの容量に比べてこの誤差の占める割合が大きくなります。

13.2　セグメント

セグメントには次の表に示す状態があります。

表13‒3　セグメントの状態

セグメントの状態

説明

使用中セグメント※

表又はインデクスのデータを格納しているセグメントです。

データが満杯でセグメント内にデータを追加できないセグメントを満杯セグメント，それ以外の使用中セグメントを空きありセグメントといいます。

空きありセグメントのうち，データの削除でセグメント内の全ページが空きページ（使用中空きページ又は未使用ページ）のセグメントを使用中空きセグメントといいます。

未使用セグメント

使用されたことがないセグメントです。このセグメントはRDエリア内のすべての表（又はインデクス）が使用できます。

空きセグメント

データを格納していないセグメントです。使用中空きセグメントと未使用セグメントは空きセグメントになります。

注※

使用中セグメントを使用できるのは，このセグメントにデータを格納した表又はインデクスだけです。ほかの表又はインデクスはこのセグメントを使用できません。

13.2.1　セグメントサイズの決定

通常，RDエリアのセグメントサイズは，RDエリア格納ページ数の1/10程度にすることをお勧めします。ただし，セグメントサイズの最大は16,000ページであるため，RDエリアの容量が大きい場合は，1/10以下になります。

セグメントサイズの大小による効果と注意を次に示します。

(1)　セグメントサイズを大きくした場合

性能の向上

行長が変わるような更新をする場合や，クラスタキーを指定した表に行を追加する場合，行を格納した特定のページに近接する未使用のページを確保できるため，データの入出力時間を削減できます。

同じ表のデータが連続したページに格納されるため，プリフェッチ機能による一括入力の効果が得られます。プリフェッチ機能を使用する場合，セグメントサイズは，システム共通定義のpdbufferオペランドの-pオプションで指定する一括入力最大ページ数に合わせることをお勧めします。

注意事項

セグメント数が少なくなるため，一つのユーザ用RDエリアに格納できる表とインデクスの数が少なくなります。

(2)　セグメントサイズを小さくした場合

ディスク所要量の削減

一つのユーザ用RDエリアにデータ量の少ない表を多く格納する場合は，余分な未使用ページを削減できます。

注意事項

セグメントサイズを小さくしたユーザ用RDエリアに大量のデータを追加すると，セグメントの割り当て回数が増加するため，オーバヘッドが大きくなります。

セグメントの数が多くなるため，表を削除したり，表の全行削除をしたりする場合，排他制御の資源が多くなります。

セグメントサイズの大小によるユーザ用RDエリアの概要を次の図に示します。

図13‒1　セグメントサイズの大小によるユーザ用RDエリアの概要

(3)　設定方法

セグメントサイズは，データベース初期設定ユティリティ（pdinit）又はデータベース構成変更ユティリティ（pdmod）のcreate rdarea文で設定します。

13.2.2　セグメント内の空きページ比率の設定

表を定義するときにセグメント内に割り当てる空きページの割合をセグメント内の空きページ比率といいます。ここでいう空きページとは，未使用ページのことです。セグメント内の空きページの概要を次の図に示します。

図13‒2　セグメント内の空きページの概要

(1)　設定の効果

セグメント内の空きページ比率の設定の効果を次に示します。

性能の向上

表にデータを追加する場合，クラスタキーを指定している表に対しては，クラスタキーの値に近い場所のページにデータが格納されます。このため，データの入出力回数を削減できます。

(2)　適用基準

クラスタキーを指定した表に，データベース作成ユティリティ（pdload）などでデータを格納した後，データの追加が大量に発生するような場合は，セグメント内の空きページ比率を設定するようにします。

データの追加又は更新がほとんど発生しない表の場合は，セグメント内の空きページ比率を0にします。

(3)　設定方法

セグメント内の空きページ比率は，定義系SQLのCREATE TABLEのPCTFREEオプションで指定します。

(4)　注意

セグメント内の空きページ比率に0を指定した場合，クラスタキーを指定している表にデータを追加するときは，クラスタキーの値に近い場所にデータを格納できなくなります。このため，データの格納状態が乱れ，データの入出力回数の削減効果がなくなります。

13.2.3　セグメントの確保と解放

表を定義したときにはセグメントを確保しません。表にデータを格納するときに必要に応じてセグメントを確保します。一度確保したセグメント（一度使用したセグメント）はそのセグメントを解放しないかぎり，ほかの表又はインデクスが使用できません。このため，データの追加と削除を繰り返した場合，データ量が増えていないのにRDエリアが容量不足になることがあります。これを防ぐには次に示す操作を定期的に行ってセグメントを解放してください。

データベース再編成ユティリティ（pdrorgコマンド）による表の再編成又はインデクスの再編成

空きページ解放ユティリティ（pdreclaimコマンド）による使用中空きセグメントの解放

表の再編成，インデクスの再編成，使用中空きセグメントの解放については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

なお，これらの操作以外にも次に示す場合はセグメントを解放します。

表の定義を削除した場合

表の全行削除をした場合

表の所有者（スキーマ）を削除した場合

インデクスの定義を削除した場合

表の主キーを削除した場合

RDエリアの再初期化をした場合

データロードを作成モード（-dオプション指定）で実行した場合

表の再編成をした結果，空きセグメントができた場合

また，次に示す場合では，そのトランザクションで確保したセグメントを解放します。

データベース作成ユティリティのデータロード処理又はインデクス一括作成処理でロールバックが発生した場合

データベース再編成ユティリティのリロード処理中にロールバックが発生した場合

13.3　ページ

ページには次の表に示す状態があります。

表13‒4　ページの状態

ページの状態

説明

未使用ページ

まだ割り当てられていないページです。

使用中空きページ

データの削除※によって，データが格納されていないページです。

使用中ページ

データが格納されていて，データを追加できる空き領域があるページです。

空き領域の再利用機能を使用している表の場合は，データの削除※によってページ内の空き領域が使用できないために，データを追加できなかったページを含みます。

使用中満杯ページ

データが格納されていて，データを追加できる空き領域がないページです。

空き領域の再利用機能を使用していない表及びインデクスの場合は，データの削除※によってページ内の空き領域が使用できないために，データを追加できなかったページを含みます。

注※

データの削除を実行したトランザクションがCOMMITするまで，データの削除によって発生した空き領域は使用できません。

13.3.1　ページ長の決定

(1)　ページ長を決定するときの考慮点

ページ長を決定するときの考慮点を次に示します。

全件検索及び更新，大量検索及び更新をする業務で，次に示す条件を満たす表，インデクスを格納するページ長は大きくします。

インデクスを付けない表を格納するRDエリア

クラスタキーを指定した表及びそのインデクスを格納するRDエリア

大量検索，大量更新の範囲条件となるインデクスを格納するRDエリア

ページ長は，RDエリアに格納する表の行長を基に，できるだけ無効領域が作られない長さにします。

無効領域＝MAX（mod（（ページ長−48），（行長＋2）），ページ長−48−（行長＋2）×255）

ページ内の未使用領域の比率を指定する場合は，次に示す計算式を目安にします。

（ページ長×ページ内の未使用領域の比率）÷100−行長×ページ内の未使用領域に格納できる行数

この場合，ページ内の未使用領域に1行も格納できなくなるような無意味なページ内の未使用領域の比率は指定しないようにします。

インデクスを格納するページの場合は，一般的に4096〜8192バイト程度が，入出力効率の面から適しています。

列のデータ型がVARCHAR，NVARCHAR及びMVARCHARで，定義長が256バイト以上の場合は，該当する列のデータが別のページに分岐されます。また，256バイト以上の可変長文字列データがある場合，その平均長以上で最も小さいページ長にします。

列のデータ型がVARCHAR，NVARCHAR及びMVARCHARの場合，INSERT文で行をナル値として挿入すると，UPDATE文で該当する列のデータを実データに更新するときに，更新したデータの長さによっては，該当する列のデータが別のページに分岐されることがあります。可変長文字列データの初期値をナル値として，後から実データに更新することが多い場合は，更新後の行長を見込んでページ長を決定します。

HiRDBでは，ページ又は行単位に排他制御ができます。行レベルの排他制御をする場合には，1ページに格納できる行数ができるだけ多くなるように，行長に応じてページ長を設定します。このとき，次に示す点を考慮します。

ページ内の未使用領域の比率を最低限にします。

ページの入出力要求に対するグローバルバッファの排他待ちが少なくなるようにします。更新が多い表の場合，排他待ちの回数が増える可能性があるため，ページ長を小さくします。

ページの入出力要求に対するページの入出力待ちが少なくなるようにします。ランダムアクセスが中心の業務で，ページ長が大き過ぎると，アクセス単位である行長に対する実際の入出力単位が大きくなって不要なデータ転送が発生するため，ページ長を小さくします。

ただし，UPDATE文で列のデータ型がVARCHAR，NVARCHAR及びMVARCHARのデータに対して行長が変更されるような更新を頻繁にする場合は，表を定義するときにページ内の未使用領域の比率を高めに設定します。ページ内の未使用領域の比率の設定については，「ページ内の未使用領域の比率の設定」を参照してください。

(2)　設定方法

ページ長は，データベース初期設定ユティリティ（pdinit）又はデータベース構成変更ユティリティ（pdmod）のcreate rdarea文で設定します。

(3)　ページ長を決定するときの注意

表に行を追加する場合，実際の行の長さ（データ型がVARCHAR，NVARCHAR及びMVARCHARの列を除いた長さ）がページ長を超えると，エラーになります。実際の行の長さは，「RDエリアの容量の見積もり」に記載されているディスク所要量の見積もり式を参照して求めます。求めた行の長さが，使用するユーザ用RDエリアのページ長より大きい場合は，ユーザ用RDエリアを再初期化して，ページ長を再設定する必要があります。RDエリアの再初期化は，データベース構成変更ユティリティ（pdmod）で実行します。RDエリアの再初期化については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

13.3.2　ページ内の未使用領域の比率の設定

表とインデクスを定義するときに，ページ内に割り当てる未使用領域の割合をページ内の未使用領域の比率といいます。未使用領域を設定しておくと，データベース作成ユティリティ（pdload）又はデータベース再編成ユティリティ（pdrorg）でデータを格納するとき，未使用領域にはデータは格納されません。

ただし，データベース作成ユティリティ（pdload）で-yオプション又はoption文を指定して実行し，新しいページが確保できなかった場合は，未使用領域にもデータが格納されます。

ページ内の未使用領域の概要を次の図に示します。

図13‒3　ページ内の未使用領域の概要

(1)　設定の効果

UPDATE文で行長が元の行より長くなるような更新をしても，連続した空き領域が更新後の行長よりも大きい場合は，該当する行がそのページに収まるようになります。

INSERT文で行を繰り返し追加するときに，クラスタキーの値に近い場所のページに，1ページ内が一杯になるまで行を追加できるようになります。

(2)　適用基準

クラスタキーを指定した表に行を追加する場合に設定します。

FIX属性の表の場合，データが昇順になるようなときは，ページ内の未使用領域の比率を0にした方が，格納効率が良くなります。

行長が元の行よりも長くなるような更新をする場合に設定します。

行長が元の行長より長くなるのは，次に示す更新をしたときです。

ナル値から実データに更新したとき

データ型がVARCHAR，NVARCHAR，MVARCHAR，及びBINARYの列を長い値になるように更新したとき

(3)　設定方法

ページ内の未使用領域の比率は，定義系SQLのCREATE TABLE，CREATE INDEX，又はALTER TABLEのPCTFREEオプションで指定します。

(4)　注意

設定した未使用領域に余裕がない場合は，行長を元の行長より長くなるような更新をしたときに，1行が複数ページにわたるため，入出力回数が増えます。

(5)　ページ内の未使用領域の比率の求め方

最初に格納した行の行長がL1で，最終的にL2になる場合は，次に示す計算式で求めた値を未使用領域の比率とするのが一般的です。

　ページ内の未使用領域の比率=（（L2-L1）÷L2）×100（%）

表にクラスタキーを指定している場合は，次のように求めます。

データベース作成ユティリティ（pdload）でこの表にデータを格納する件数をページ当たりで求めます。これをm件とします。

その後，更に何件のデータを格納するかを求めます。これをn件とします。

1.と2.で求めたmとnから，次に示す計算式でページ内の未使用領域の比率を求めます。

　ページ内の未使用領域の比率=（n÷（m＋n））×100（%）

13.3.3　ページの確保と解放

(1)　ページの確保

表を定義したときにはページを確保しません。表にデータを格納するときに必要に応じてページを確保します。一度確保したページ（一度使用したページ）はそのページを解放しないかぎり，再使用できません。

インデクスを定義した場合は，データ件数に応じてページを確保します。データ件数0件の場合は1ページ（ルートページ）だけ確保します。ただし，CREATE INDEXにEMPTYオプションを指定した場合（インデクスの実体を作成しない場合）はページを確保しません。

注意事項

非FIX表で行長が変わるデータ更新を行った場合は，行長が減った分の領域を再使用できません。

インデクスページは削除ページに格納されていたキー値と同じキー値が追加されないかぎり，そのページを再使用しません。

データの削除によって発生した空き領域があるページを再使用するときは次に示す制限があるので注意してください。

・256バイト以上のVARCHAR，BINARY型，抽象データ型，及び繰返し列の分岐行は，そのページを使用できません。

・セグメントの使用率が100％になるまで，データの挿入時にそのページを使用できません。

・DELETEを実行したトランザクションがCOMMITを発行するまで，DELETEによって発生した空き領域を使用できません。

(2)　ページの解放

セグメントが解放されるとセグメント内のページは解放されます。

EXCLUSIVE指定のLOCK文で排他を掛けた表に対して，UAPがページ内の全行を削除すると，ページを解放します。インデクスのページは解放されません。

PURGE TABLE文を実行すると，表及びインデクスのページとセグメントが解放されます。ただし，インデクスのルートページは残ります。

空きページ解放ユティリティ（pdreclaimコマンド）で使用中空きページを解放できます。使用中空きページの解放については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

13.4　リスト用RDエリアの設計

13.4.1　リスト用RDエリアの必要数

1リスト用RDエリアに作成できるリストの最大数は，次に示すオペランドで指定します。

データベース初期設定ユティリティ（pdinit）のcreate rdarea文のmax entriesオペランド

データベース構成変更ユティリティ（pdmod）のcreate rdarea文のmax entriesオペランド

データベース構成変更ユティリティ（pdmod）のinitialize rdarea文のmax entriesオペランド

指定できる最大数は500〜50000です。

13.4.2　ページ長，セグメントサイズの求め方

リストにはリストの基表の行識別子が格納されます。表のように直接データを格納しないので，1ページ内に比較的大量の行を格納できます。したがって，ページ長及びセグメントサイズをリストに格納する行数に比べて大きく設定した場合，RDエリア内に余分な空き領域が発生するので注意してください。

リスト用RDエリアのページ長，セグメントサイズを決定する場合，あらかじめサーバ内に作成するリストの平均行数をおおよそ見積もり，次に示すどれかのケースに基づいてページ長及びセグメントサイズを設定してください。

条件

ページ長

セグメントサイズ

サーバ内に作成するリストの平均行数が3000行未満の場合

4096

1

サーバ内に作成するリストの平均行数が3000行〜6000行の場合

4096

2

サーバ内に作成するリストの平均行数が6000行を超える場合

「リストの平均行数が6000行を超える場合のページ長の求め方」参照

「リストの平均行数が6000行を超える場合のセグメントサイズの求め方」参照

(1)　リストの平均行数が6000行を超える場合のページ長の求め方

ページ長は，通常4096〜8192バイトの範囲にしてください。ただし，リストの入出力回数を減らしてリストの入出力時間を短縮したい場合は，ページ長を大きくしてもかまいません。ただし，ページ長を大きくすると，グローバルバッファの必要量も大きくなるため，共用メモリが大量に必要となるので注意してください。

なお，ページ長は次に示す計算式を満たす値にしてください。

計算式

リストの1ページに格納できる行数≦ サーバ内に作成するリストの平均行数÷2

リストの1ページに格納できる行数は，次に示す計算式から求めます。

リストの1ページに格納できる行数＝↓｛ページ長−70−（a×8）｝÷4↓

a：サーバ内のリストの基表を格納しているRDエリアのHiRDBファイルの総数

(2)　リストの平均行数が6000行を超える場合のセグメントサイズの求め方

セグメントサイズは1リストへのRDエリア内領域の割り当て単位です。したがって，1セグメントが1リストへの最低割り当てサイズとなります。セグメントサイズの目安を次に示します。

セグメント割り当てのオーバヘッドを削減したい場合，セグメントサイズを大きくしてください。

リスト用RDエリアのグローバルバッファにプリフェッチ機能を指定する場合は，セグメントサイズに2以上の値を指定してください。指定しないと，プリフェッチ機能が動作しないので注意してください。

セグメントサイズを大きくすると，セグメント内に余分な未使用ページが発生する可能性が高くなります。余分な未使用ページを減らしたい場合は，セグメントサイズを小さくしてください。

セグメントサイズは次に示す計算式を満たす値にしてください。

　　リストの1セグメントに格納できる行数

　　　　　　　　　　≦サーバ内に作成するリストの平均行数÷2

リストの1セグメントに格納できる行数は，次に示す計算式から求めます。

　　リストの1セグメントに格納できる行数

　　　　　　＝リストの1ページに格納できる行数×セグメントサイズ

13.4.3　セグメント数の求め方

リスト用RDエリアに必要なセグメント数は，次に示す計算式から求めます。

計算式

リスト用RDエリアに必要なセグメント数＝↑｛↑a÷b↑×（c＋0.5）｝↑

a：サーバ内のリストの数

b：サーバ内のリスト用RDエリアの数

c：1リストが使用するセグメント数の平均値

次に示す計算式から求めます。

↑サーバ内のリストの平均行数÷リストの1セグメントに格納できる行数↑

セグメント数が不足すると，リストが作成できなくなるため，実際には上記の計算式で見積もったセグメント数に余裕を持たせてください。

13.5　空き領域の再利用機能

空き領域の再利用機能を使用すると，データの削除でできる空き領域を有効活用できます。ここでは，次の項目について説明します。

データ格納時のサーチ方式

空き領域の再利用機能とは

効果と適用基準

使用前の考慮点

環境設定

実行状態の確認

注意事項

13.5.1　データ格納時のサーチ方式

表にデータを格納するとき，格納領域をサーチする方式には次の二つのページサーチモードがあります。

新規ページ追加モード

使用中セグメントの最終ページが満杯になると，新規に未使用セグメントを確保します。RDエリア中に未使用ページがなくなると，使用中ページの空き領域を使用中セグメントの先頭からサーチして空き領域にデータを格納します。

未使用セグメントがある状態のときは，格納効率は良くはなりませんが，高速に処理が行えます。ただし，未使用セグメントがなくなると性能が大きく低下します。

空きページ再利用モード

使用中セグメントの最終ページが満杯になると，未使用セグメントを確保する前に使用中セグメント内の使用中ページの空き領域をサーチします。また，次回サーチ開始位置を記憶し，次に空き領域をサーチするときそこからサーチを開始します。

未使用セグメントがある場合でも，空き領域をサーチしてデータを格納するため，格納効率は良くなりますが，その分オーバヘッドが掛かります。

13.5.2　空き領域の再利用機能とは

空き領域の再利用機能とは，表の使用中セグメントがユーザの指定したセグメント数に達し，そのセグメントが満杯になるとページサーチモードを空きページ再利用モードに切り替えて，使用中ページの空き領域を使用する機能です。指定した数のすべてのセグメントに空き領域がなくなると，新規ページ追加モードに切り替わり，新規に未使用セグメントを確保します。

セグメント数を指定しない場合は，RDエリア中に未使用ページがなくなったときに空きページ再利用モードに切り替わります。

RDエリア中に未使用ページがなくなった場合，空き領域の再利用機能による空きページ再利用モードの方が，この機能を使用しないときに比べて，サーチ効率が良くなります。空きページ再利用モードの場合は，次回サーチ位置を記憶していてそれ以降をサーチしますが，この機能を使用しない場合は，常に先頭からサーチします。

なお，空き領域の再利用機能を使用しない場合，常に新規ページ追加モードで動作します。この場合，未使用セグメントがなくなると，性能が大きく低下してしまうため，その前に表の再編成や，使用中空きページ及び使用中空きセグメントの解放などを行って，未使用セグメントを増やしてください。

空き領域の再利用機能の概要を次の図に示します。

図13‒4　空き領域の再利用機能の概要

〔説明〕

空き領域の再利用機能を使用しない場合

RDエリア中に未使用ページがなくなると，その後データが挿入されるたびに使用中セグメントの先頭から使用中ページの空き領域をサーチして空き領域にデータを格納します。

空き領域の再利用機能を使用した場合（セグメント数指定あり）

指定したセグメント数に達した後で表にデータを挿入しようとすると，未使用セグメントを確保しないで，使用中ページの空き領域を使用中セグメントの先頭からサーチしてそこにデータを格納します。そこで次回サーチ開始位置を記憶しておき，次に空き領域をサーチするときはそこからサーチを開始します。

空き領域の再利用機能を使用した場合（セグメント数指定なし）

RDエリア中に未使用ページがなくなってからデータを挿入しようとすると，使用中ページの空き領域を使用中セグメントの先頭からサーチしてそこにデータを格納します。そこで次回サーチ開始位置を記憶しておき，次に空き領域をサーチするときはそこからサーチを開始します。

13.5.3　効果と適用基準

(1)　効果

この機能を使用すると，次の効果が期待できます。

空き領域の有効活用

使用中ページの空き領域を再利用するため，最小限のRDエリア容量で運用でき，データベースの再編成回数を減らせます。また，1RDエリアに複数の表及びインデクスを格納する場合に，ある表に対して集中して挿入及び削除処理が実行された場合の領域占有を回避できます。

可変長列及びBINARY型の列のページ不足エラーの回避

通常，ノースプリットオプションを指定しないで256バイト以上の可変長文字列を挿入したり，1ページに入らないBINARY型の列を挿入したりすると，未使用ページが確保されます。使用中空きページがあっても，未使用ページが確保できなければエラーになりますが，空き領域の再利用機能を使用すると使用中空きページを未使用ページの代わりに確保するのでページ不足エラーを回避できます。

(2)　適用基準

空き領域を再利用する処理はオーバヘッドが掛かるため，性能よりも格納効率を優先する場合に，空き領域の再利用機能を使用してください。

削除と挿入を繰り返すため，データ量に対してセグメントが大量に消費され，頻繁に再編成しなければならない業務で，再編成の回数をできるだけ減らしたい場合に空き領域の再利用機能を使用してください。この機能の使用をお勧めする場合の業務特性と効果を次に示します。

削除（更新），挿入を含み，データ量の増加がない場合

空き領域の再利用機能で格納データの最大サイズを指定しておけば，その後は削除されるデータの領域を優先して再利用するので，新規領域を追加しないで業務を継続でき，再編成が不要になります。

（例）行政電子窓口

電子窓口で受け付け業務を24時間するシステムで，申請受け付け時に申請データを挿入し，保管期限経過後に削除します。最大保管期限内に受け付ける申請データ数のセグメントサイズを指定すれば，削除されるデータの領域を再利用するので，新規領域を追加しないで業務を継続できます。そのため，再編成が不要となり，業務を停止することなく24時間サービスができます。

削除（更新），挿入を含み，データ量が徐々に増加する場合

徐々に増加するデータを新規領域だけでなく，削除した領域にも格納するため，格納効率が向上します。

（例）顧客管理

新規顧客のデータを挿入し，不要になった顧客登録データを削除します。初期顧客データ登録終了後，追加，削除業務開始前のセグメントサイズを指定すれば，その後は削除された顧客データの領域を再利用しながら追加されます。

挿入処理は新規に未使用ページや未使用セグメントにデータを格納する方が性能が良くなります。そのため，短い周期でデータベース再編成ユティリティ（pdrorg）を実行できる場合は，空き領域の再利用機能を適用しないでデータベースを再編成する方が性能が良くなります。

13.5.4　使用前の考慮点

空き領域の再利用機能が有効になるのは，削除処理によって空き領域が十分にできる場合です。空き領域が十分にないときや全くないときに空き領域のサーチをするなど，むだに空き領域サーチをする場合，セグメント内のページ数の指定を大きくしたり，この機能を中止する必要があります。セグメント内のページ数指定を変更するためには，RDエリアを再作成（削除又は追加）する必要があるため，最初の設計時に指定するセグメント数，セグメントサイズは十分に考慮してください。

次の場合，SEGMENT REUSEオプションでセグメント数は省略してかまいません。

RDエリア内に表が一つで，インデクス混在なし，自動増分指定なし

次の場合，SEGMENT REUSEオプションでセグメント数を指定する必要があります。

・RDエリア内に表が一つで，インデクスは混在なし，自動増分指定あり

・RDエリア内に表が一つで，インデクスは混在あり

・RDエリア内に表が複数あり

データ件数が増加する場合，セグメント数を指定し，1セグメントが満杯になるまでに十分削除がされるようなセグメントサイズにしてください。データ件数が増加しない場合，表が使用する総セグメント数を見積もって，セグメント数を指定すればセグメントサイズは考慮不要です。ただし，同一RDエリア内の表で，再利用するセグメント数の合計（インデクスが混在している場合，同一RDエリア内の表で再利用するセグメント数とインデクスの見積もりセグメント数の合計）はRDエリアの総セグメント数以下にしてください。

なお，自動増分指定された表に空き領域の再利用機能が使用された場合，領域の増分を優先し，増分した領域が指定されたセグメント数になると，空き領域の再利用を実行します。

空き領域の再利用機能が有効になると，使用中セグメント内の空き領域をサーチするため，次の機能の効果が低下します。

クラスタ表でクラスタキー順にデータを格納する

UPDATE文の実行で行長が長くなる場合に，元のデータの近くにデータを格納する（CREATE TABLE文のPCTFREE指定，データロード時又は表の再編成時のtblfree指定）

そのため，空き領域の再利用機能を適用する場合は，これらの機能の使用を推奨しません。

13.5.5　環境設定

空き領域の再利用機能を使用するための環境設定について次に示します。

pd_assurance_table_noオペランドに空き領域の再利用機能を使用するユーザ表の表数を指定します。

分割表の場合は1分割を1表として計算します。インナレプリカ機能を使用している場合，レプリカRDエリアに格納する表も1表として計算します。HiRDB/パラレルサーバの場合，バックエンドサーバごとに計算し，その最大数をこのオペランドに登録します。

なお，CREATE TABLEで定義又はALTER TABLEで定義変更した表は，pd_assurance_table_noオペランドの指定数（予約数）まで空き領域の再利用機能を使用できます。予約数を超えた表に挿入が実行された場合，KFPH22030-Wメッセージが出力され，空き領域の再利用機能は適用されません。この場合，pd_assurance_table_noオペランドの指定値を増やすと定義したすべての表に空き領域の再利用機能が適用されます。ALTER TABLEのADD RDAREA指定で表格納RDエリアを追加して定義数が予約数を超えた場合や，HiRDB/パラレルサーバで定義数が予約数を超えた場合は，空き領域の再利用を定義した分割表でRDエリアごとに空き領域の再利用が適用されたり，されなかったりする場合があります。

空き領域を再利用するセグメント数を見積もり（表の総データ数から総セグメント数を見積もります。「ユーザ用RDエリアの容量の見積もり」を参照してください），見積もったセグメント数を定義系SQLのCREATE TABLEのSEGMENT REUSEオプションで指定します。作成済みの表に対してはALTER TABLEのSEGMENT REUSEオプションで指定します。ここで指定したセグメント数はすべてのRDエリアに適用されます。

また，さらに格納効率を向上させたい場合は，SEGMENT REUSEのOPTIONで再利用オプション値を指定します。再利用オプション値を指定すると，次の機能が使えるようになります。

各機能の再利用オプション値

機能

格納効率の向上が期待できるケース

1

UPDATE対応

固定長データ，ADT列のNULL値からのUPDATEがある

BINARY列のUPDATEがある

VARCHAR列，NVARCHAR列，MVARCHAR列（NO SPLIT指定）のUPDATEがある

確保済みセグメント数に比べてサーチモードの切り替え回数が少ない（pddbstコマンドで確認できます）

2

分岐行が多発する表の格納効率向上

分岐行を作成する表を運用するケース

3

UPDATE対応及び分岐行が多発する表の格納効率向上

固定長データ，ADT列のNULL値からのUPDATEがある

BINARY列のUPDATEがある

VARCHAR列，NVARCHAR列，MVARCHAR列（NO SPLIT指定）のUPDATEがある

確保済みセグメント数に比べてサーチモードの切り替え回数が少ない（pddbstコマンドで確認できます）

分岐行を作成する表を運用するケース

なお，OPTION 1（UPDATE対応）を適用すると，UPDATE時のページ確保を，新規ページ追加モード時は最終セグメントから，空きページ再利用モード時は前回記憶したサーチ開始位置のあるセグメントから行います。このとき，データロードや表の再編成で作成する空き領域を優先的に利用することがなくなります。そのため，OPTION 1を指定する表はCREATE TABLE文のPCTFREEに（0，0）を指定することを推奨します。

一度定義したセグメント数を変更する場合，ALTER TABLEのSEGMENT REUSEオプションで再度セグメント数を指定します。ページサーチモードとセグメント数の指定値によって，HiRDBは次のように処理します。

新規ページ追加モード時

指定されたセグメント数が使用中セグメント数より少ない場合，最後に確保したセグメント内に空き領域がなくなった後で空き領域の再利用を実行します。

空きページ再利用モード時

使用中セグメント数以下のセグメント数が指定された場合，そのまま続行します。使用中セグメント数より多いセグメント数が指定された場合，空き領域をすべて使用した後で空き領域の再利用をいったん中止し，新規に未使用セグメントを確保します。

バッチ処理などで一時的に大量追加をする場合など，空き領域の再利用機能を一時中止したい場合，ALTER TABLEでSEGMENT REUSE NOを指定します。実行するとすぐに空き領域の再利用機能は中止され，新規に未使用セグメントが確保されます。

空き領域の再利用機能を使用している表がセグメント確保時に出力する，RDエリアのセグメント使用率通知メッセージ（KFPH00211-I，又はKFPA12300-I）を抑止したい場合，pd_rdarea_warning_point_msgoutオペランドにNを指定します。

削除（更新），挿入を含み，かつデータ量の増加がない場合，空き領域の再利用機能を使用すると，表の再編成やRDエリアの拡張をする必要がなくなります。そのため，ユーザはRDエリアのセグメント使用率通知メッセージの出力を監視する必要もなくなります。削除（更新），挿入を含み，データ量の増加がなく，かつ次のすべての条件に該当するときは，RDエリアのセグメント使用率通知メッセージの出力を抑止できます。

格納RDエリアに，空き領域の再利用機能を使用している表だけを定義している。

FIX属性の表である，又は可変長の列を含まない表である（データ長が長くなるような更新をしない）。

ただし，次に示す場合は空き領域の再利用機能が動作しないおそれがあるため，RDエリアのセグメント使用率通知メッセージを出力し，監視を行ってください。RDエリアの使用状況に応じてユーザが対処する必要があります。

空き領域の再利用機能を定義している表数が，pd_assurance_table_noオペランドで指定した予約数より多い。

格納RDエリアに対して空き領域の再利用機能を使用している表を複数定義していて，表定義のSEGMENT REUSEのセグメント数に，最大データ量サイズ以上を指定していない。

13.5.6　実行状態の確認

空き領域の再利用機能が有効かどうかを，データベース状態解析ユティリティ，統計解析ユティリティ，及びUAP統計レポート機能で表示される項目から確認できます。また，空回りした場合，表（分割表の場合は分割RDエリア）ごとの一回目にメッセージログにKFPH22031-Wが出力されます。表示される項目とその説明を次に示します。

項目

説明

対処

ページサーチモードの切り替え回数

新規ページ追加モードから空きページ再利用モードへ，又は空きページ再利用モードから新規ページ追加モードへのサーチモード切り替え回数です。再利用と未使用セグメントの確保が頻繁に切り替わっているということは，削除でできる空き領域より追加する領域が大きく，セグメントサイズ（ページ数）が小さいということになります。

セグメントサイズ変更や削除実行のタイミングを見直してください。

空き領域の再利用機能のページサーチ空回り回数

使用中セグメント数が指定されたセグメント数になり，空きページ再利用モードに切り替わってサーチしても，空き領域がない場合です。このようなとき，空回り回数がカウントアップされます。空き領域がないのにサーチしているため，むだにサーチ処理をしていることになります。

また，空き領域の再利用のページサーチ空回り回数とページサーチモードの切り替え回数が共に増加している場合は，全く空き領域がない状態で空き領域の再利用が実行されていることになります。

指定するセグメント数やセグメントサイズの見直し，又は空き領域の再利用機能の使用中止を検討してください。

使用中セグメント数

表が使用しているセグメントに空き領域がなくなると未使用セグメントが確保されるため，表の使用中セグメント数が増加します。空き領域の再利用のページサーチ空回り回数と同じ数だけ増加している場合，空き領域がないのに再利用しようとしてむだにサーチ処理をしていることになります。

−

（凡例）−：該当しません。

13.5.7　注意事項

次の場合，空き領域の再利用機能は動作しません。

ハッシュ分割表のリバランス機能でデータを格納するとき

データロードやデータベース再編成ユティリティ（pdrorg）で表にデータを格納するとき

ユーザLOB用RDエリアのとき

空き領域の再利用機能使用時，削除による空き領域が連続しない場合，連続している場合と比較するとページのサーチ処理は遅くなります。この場合，空き領域の再利用機能使用の中止や，データベース再編成ユティリティ（pdrorg）によるデータの再編成を検討してください。

非FIX表の場合，空き領域の再利用機能を適用していても，セグメント数が増加することがあります。セグメント数の増加は，次のような更新を行うと，データの追加と削除が同量でも発生することがあります。

↓（ページ長−48）÷（行長＋2）↓件のデータを挿入し，行長が短くなるデータ（NULL値含む）又は別のページに分岐するようなデータに更新した後，削除する操作を繰り返す場合

この場合，空きページ解放ユティリティ（pdreclaim）で解放できる満杯ページが発生し，そのページにはデータが格納できなくなります。そのようなページが発生しているかどうかは，データベース状態解析ユティリティ（pddbst）の「Collect Prearranged Full Page」の値で確認できます。

この満杯ページは，次のどちらかを実行して解放してください。

空きページ解放ユティリティ（pdreclaim）

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）

空きページ再利用モードでサーチ実行時でも，同一トランザクションで削除された領域は再利用されません。

空き領域の再利用機能を適用していても，非NULL値からNULL値へのUPDATEを繰り返すと，実際のデータの容量以上のセグメント数を確保する場合があります。この現象を回避するには，NULL値へのUPDATEではなくDELETEを使用するような設計及び運用をしてください。

13.6　共用RDエリア（HiRDB/パラレルサーバ限定）

13.6.1　共用RDエリアの概要

通常，バックエンドサーバがアクセスできるのは，バックエンドサーバ下のRDエリアだけです。そのため，表の検索や更新時はできるだけ表を分割して格納した方が並列処理ができ，処理速度が向上します。しかし，複数のトランザクションからアクセスが集中し，かつ分割が難しい表などの場合，共用RDエリアに格納することで並列処理の効率が上がります。共用RDエリアとは，すべてのバックエンドサーバからアクセスできるユーザ用RDエリアのことです。共用RDエリアに格納する表を共用表，インデクスを共用インデクスといい，すべてのバックエンドサーバから参照できます。共用RDエリアに格納できるのは，共用表及び共用インデクスだけです。共用RDエリアの概要を次の図に示します。

なお，共用RDエリアを定義できるのはHiRDB/パラレルサーバだけです。

図13‒5　共用RDエリアの概要

〔説明〕

共用RDエリアRDSHR01は，BES1〜3すべてのバックエンドサーバから参照できます。ただし，共用表の更新ができるのは更新可能バックエンドサーバ（BES3）だけです。BES1及び2は参照専用バックエンドサーバです。

(1)　効果

全バックエンドサーバが共用RDエリアにアクセスできるため，並列処理の効率が上がります。

(2)　適用基準

次の場合に共用RDエリアの使用をお勧めします。

複数のトランザクションからアクセスが集中するが，分割が難しい表の場合

結合処理のような複雑な検索処理をする場合

(3)　定義方法

共用RDエリアを使用するには，次のように指定します。

pd_shared_rdarea_useオペランドにYを指定します。

pdfmkfsコマンドの-kオプション（使用目的）にSDBを指定し，キャラクタ型スペシャルファイル名を指定します。また，全バックエンドサーバから同じパス名でアクセスできるようにアクセスパスを設定します。

データベース初期設定ユティリティ（pdinit），又はデータベース構成変更ユティリティ（pdmod）のcreate rdarea文にsharedを指定し，ユーザ用RDエリアの定義をします。また，更新可能バックエンドサーバをserver nameオペランドに指定します。server nameオペランドに指定しなかったバックエンドサーバはすべて参照専用バックエンドサーバになります。

定義時の注意

共用RDエリアは，pd_max_rdarea_noオペランドで指定したRDエリアの最大数まで定義できます。ただし，共用RDエリアは全バックエンドサーバのRDエリアの数に加算されます。

異なるバックエンドサーバが更新可能バックエンドサーバである共用RDエリアを，同一HiRDBファイルシステム領域に定義してはいけません。

共用RDエリアは，共用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域に定義します。pdfmkfs -kコマンドにSDBを指定してください。なお，共用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域には共用RDエリア以外は定義できません。

図「共用RDエリアの概要」の場合の，データベース構成変更ユティリティ（pdmod）の制御文の例を次に示します。

create shared rdarea RDSHR01 globalbuffer buf01 for user used by PUBLIC
  server name BES3   …更新可能バックエンドサーバの指定
  open attribute INITIAL
  page 4096 characters
  storage control segment 20 pages
  file name "/HiRDB/DATABASE/SHR1/rdshr01_f01"   …ファイル名
          initial 10000 segments ;

(4)　共用RDエリアの更新

共用RDエリアを更新する場合，LOCK文でIN EXCLUSIVE MODEを指定し，全バックエンドサーバの共用RDエリアに排他を掛けなければ実行できません。ただし，インデクスキー値を変更しないUPDATE文は，LOCK文を発行しないで実行できます。共用表の更新については，「共用表の操作」を参照してください。なお，共用表及び共用インデクスの更新はCOMMIT文発行時にディスクに書き込まれます。

(5)　共用RDエリアの閉塞状態の管理

共用RDエリアへのアクセスは，各バックエンドサーバで個別に管理されます。このため，障害発生時に，バックエンドサーバ間で閉塞状態が異なる場合があります。データベース構成変更ユティリティ（pdmod）や，データベース回復ユティリティ（pdrstr）を実行する場合は，pdholdコマンドで全バックエンドサーバ下の共用RDエリアの閉塞状態を一致させる必要があります。なお，pddbls -mコマンドで全バックエンドサーバの共用RDエリアの状態を表示できます。

(6)　系切り替えの設定

共用RDエリアを使用する場合にはBESが存在するすべてのユニットから共用RDエリアが格納してある共有ディスクをアクティブにしなければなりません。これによって，更新可能BESと参照専用BESが同一ホストに存在しているときに更新可能BESが系切り替えを行うことで共有ディスクを切り替えると，参照専用BESから共用RDエリアを参照できなくなるという問題があります。そのため，BESの存在するユニットの系切り替えを行う場合，系切り替えのシステム構成によって設定方法が異なります。系切り替えのシステム構成については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(a)　スタンバイ型系切り替え構成の場合

1：1系切り替え構成の場合

1：1系切り替え構成の場合は，更新可能BESと参照専用BESとが同一ホストに存在しないので，特別な設定はありません。系切り替えの設定は，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「クラスタソフトウェアによる共有ディスクのアクセス制御」を参照してください。

相互系切り替え構成/2:1系切り替え構成の場合

相互系切り替え構成の場合は，更新可能BESと参照専用BES以外(MGR,FES,DS)の相互系切り替え構成の場合は，特別な設定はありません。系切り替えの設定は，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「クラスタソフトウェアによる共有ディスクのアクセス制御」を参照してください。

更新可能BESと参照専用BESの相互系切り替え構成の場合は，共有ディスクの切り替えができません。系切り替えの設定は，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「HiRDBによる共有ディスクのアクセス制御」を参照してください。

(b)　1：1スタンバイレス型系切り替えの場合

更新可能BESで1：1スタンバイレス型系切り替え構成の場合は，系切り替え先は参照専用BESであり，共有ディスクの切り替えができません。そのため，系切り替えの設定は，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「HiRDBによる共有ディスクのアクセス制御」を参照してください。

(c)　影響分散スタンバイレス型系切り替えの場合

更新可能BESで影響分散スタンバイレス型系切り替え構成の場合は，系切り替え先は参照専用BESであり，共有ディスクの切り替えができません。そのため，系切り替えの設定は，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「HiRDBによる共有ディスクのアクセス制御」を参照してください。

注

参照専用BESの場合，共用RDエリアの共有ディスクをクラスタソフトウェアの管理リソースとしないでください。

(7)　共用RDエリアに対するユティリティ及び運用コマンドの実行

ユティリティ及び運用コマンドで共用RDエリア，共用表，又は共用インデクスを対象とする場合，HiRDBが内部的にLOCK TABLE文を発行し，全バックエンドサーバ下の共用RDエリアに排他を掛けることがあります。このため，共用RDエリア内の表やインデクスにアクセス中の業務があると，デッドロック，又はサーバ間のグローバルデッドロックが発生することがあります。ユティリティ及び運用コマンド実行時は，対象となる共用RDエリアをコマンド閉塞しておいてください。

(8)　共用RDエリア使用上の制限事項

系切り替え機能を使用する場合，更新可能バックエンドサーバがあるユニットは次のように配置してください。

参照専用バックエンドサーバと異なるホストに配置

系を切り替えたときに同一ホスト内で参照バックエンドサーバと混在しないように切り替え先を配置

参照専用バックエンドサーバは，共用RDエリアのディスクボリュームをクラスタソフトウェアの管理リソースにしないようにしてください。

共用RDエリアは全バックエンドサーバに配置されるため，フロータブルサーバは設置できません。

レプリケーションの反映先に共用表は指定できません。

共用RDエリアを更新可能なオンライン再編成の対象とする場合，サーバ単位（-sオプション）の実行はできません。ただし，一部のバックエンドサーバが停止中ですぐに起動できないなどの場合，次の操作は，サーバ単位に実行できます。

強制的に，起動中のバックエンドサーバだけでオンライン再編成閉塞（オンライン再編成のデータベース静止化）を中止する（pdorbegin -u）

強制的に，起動中のバックエンドサーバだけで更新可能なオンライン再編成の追い付き反映処理を中止する（pdorend -u）

このとき起動していなかったバックエンドサーバは，起動完了後にほかのバックエンドサーバと同じ状態にしてください。

ローカルバッファで共用RDエリアの表やインデクスを更新する場合は，LOCK TABLE文を発行して更新してください。LOCK TABLE文を発行しないで更新していると，サーバプロセスが異常終了してトランザクション回復プロセスが回復処理するとき，グローバルバッファで回復対象になる更新ページを保持できないことがあります。更新ページを保持できないと回復できないので，アボートコードPhb3008を出力してユニットは異常終了します。この場合，HiRDBを再開始してください。

13.7　一時表用RDエリア

13.7.1　一時表用RDエリアの概要

一時表用RDエリアは，一時表や一時インデクスを格納するユーザ用RDエリアです。

(1)　適用基準

一時表を使用する場合に必要です。

(2)　一時表用RDエリアの属性

一時表用RDエリアには，次の二つがあります。

SQLセッション間共有属性の一時表用RDエリア

すべてのSQLセッションで使用できる一時表用RDエリアです。SQLセッション間で共有させることで一時表用RDエリアの個数を少なくする場合に使用します。

特定SQLセッション占有属性の一時表用RDエリア

特定のSQLセッション（クライアント環境定義PDTMPTBLRDAREAに使用する一時表用RDエリアを指定しているSQLセッション）だけが使用する一時表用RDエリアです。特定のユーザが膨大なデータを扱い，ほかのユーザが使用する一時表用RDエリアを圧迫する場合，それを避けるときに使用します。

(3)　作成方法

一時表用RDエリアの作成方法を次に示します。

pd_max_temporary_object_noオペランドに，ある一時点で使用する一時表と一時インデクスの最大数を指定します。0904互換モードを適用している場合，pd_max_temporary_object_noオペランドの指定に加えて，pd_max_tmp_table_rdarea_noオペランドに一時表用RDエリアの最大数を指定します。

pdfmkfsコマンドの-kオプション（使用目的）にDBを指定し，HiRDBファイルシステム領域を作成します。

データベース初期設定ユティリティ（pdinit），又はデータベース構成変更ユティリティ（pdmod）のcreate rdarea文に次の二つのオペランドを指定して，ユーザ用RDエリアを作成します。

for user used by PUBLICを指定します。

一時表用RDエリアとして使用するには，公用RDエリアである必要があります。

temporary table useを指定します。

SQLセッション間共有属性の場合はtemporary table use sharedを，特定SQLセッション占有属性の場合はtemporary table use occupiedを指定します。

作成時の注意

0904互換モードを適用している場合，pd_max_tmp_table_rdarea_noオペランドの指定値は，pd_max_rdarea_noオペランドの指定値より小さい値にしてください。一時表用RDエリアを追加する場合は，追加する一時表用RDエリアも含めて，pd_max_rdarea_noオペランドで指定するRDエリアの最大数を超えないようにしてください。超える場合，pd_max_rdarea_noオペランドの指定値を変更してください。

使用できる一時表用RDエリアが複数ある場合，使用する一時表用RDエリアはHiRDBが自動的に決定します。そのため，一つのUAPが使用できる一時表用RDエリアは，RDエリアの容量，セグメントサイズ，及びページサイズを同じにすることをお勧めします。

RDエリアの容量，セグメントサイズ，及びページサイズを統一していないと，次の現象が発生します。

・一時表への，初回のINSERT文の実行によって実体化するごとに，ページサイズが異なるRDエリアを格納先として決定する可能性があります。この場合，同じ挿入データであっても，挿入データの行長と格納先RDエリアのページサイズの大小関係によって，初回のINSERT文の実行可否が変わります。

・格納先RDエリアは空きセグメント数が多いRDエリアを優先的に選択しますが，格納先RDエリアの候補となるRDエリアのページサイズやセグメントサイズが異なると，空き容量の小さいRDエリアを格納先RDエリアとして選択することがあります。

一時表用RDエリアはHiRDB開始時，又は一時表への最初のINSERT文実行時に初期化されるため，容量が大き過ぎると初期化のオーバヘッドが大きくなります。一時表用RDエリアの初期化については，「一時表用RDエリアの初期化」を参照してください。

作成例

HiRDB/パラレルサーバのBES1に，SQLセッション間共有属性の一時表用RDエリア（RDTMP01）を作成する場合のデータベース構成変更ユティリティ（pdmod）の制御文の例を次に示します。

create rdarea RDTMP01   …一時表用RDエリア名を指定
  globalbuffer tmpbuf01
  for user used by PUBLIC   …公用RDエリアの指定
  server name BES1
  open attribute INITIAL
  page 4096 characters
  storage control segment 100 pages
  temporary table use shared   …SQLセッション間共有属性を指定
  file name “/hirdb/db/rdtmp01_f01”
    initial 500 segments ;

(4)　一時表用RDエリアの初期化

HiRDB開始時に，開始モードに関係なく，HiRDBは前回稼働時に使用した一時表用RDエリアを初期化します。そのため，初期化する一時表用RDエリアの容量が多いと，HiRDBの開始に時間が掛かります。高速系切り替え機能やスタンバイレス型系切り替え機能を使用していて，系切り替え時間を短縮する必要がある場合，pd_tmp_table_initialize_timingオペランドにACCESSを指定することで，HiRDB開始時に一時表用RDエリアの初期化をしないようにできます。ただし，ACCESSを指定すると，一時表に最初にINSERT文が実行された時点で一時表用RDエリアを初期化するため，初期化する容量が多いと，INSERT実行のオーバヘッドが大きくなります。オーバヘッドを小さくするには，一時表用RDエリアの容量を小さくしてください。

pd_tmp_table_initialize_timingオペランド，及び一時表用RDエリアの初期化によるオーバヘッド量の見積もりについては，マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

(5)　一時表用RDエリアのバックアップ

一時表のデータは，トランザクション又はSQLセッションの期間中だけ保持するデータのため，一時表用RDエリアのバックアップは取得不要です。一時表用RDエリアに障害が発生した場合は，データベース構成変更ユティリティ（pdmod）のinitialize rdarea文でRDエリアを再初期化してください。

(6)　一時表用RDエリア使用上の留意事項

(a)　制限事項

一時表用RDエリアに対して，次に示す運用コマンド又はユティリティを実行する場合，一部制限があります。詳細は，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

pdholdコマンド

pdorcheckコマンド

pdorcreateコマンド

pdrdreflsコマンド

データベース複写ユティリティ（pdcopy）

データベース状態解析ユティリティ（pddbst）

データベース構成変更ユティリティ（pdmod）

RDエリアの移動，及びRDエリアのレプリカ定義はできません。

データベース回復ユティリティ（pdrstr）

(b)　特定SQLセッション占有属性の一時表用RDエリアを使用する場合

特定SQLセッション占有属性の一時表用RDエリアを使用するSQLセッションは，クライアント環境定義PDTMPTBLRDAREAに該当する一時表用RDエリアを指定しているSQLセッションだけです。該当する一時表用RDエリアを，さらに占有する（ほかのSQLセッションで使用できないようにする）には，ローカルバッファを割り当ててください。これによって，該当する一時表用RDエリアに排他モード（EX）の排他が掛かります。

(c)　非FIXの一時表を作成する場合

非FIXの一時表を作成する場合，一時表用RDエリアは次のどちらかの条件を満たしている必要があります。条件を満たしていない場合，データを格納するときにKFPA11809-Iメッセージが出力されることがあります。

クライアント環境定義のPDTMPTBLRDAREAを指定している場合

PDTMPTBLRDAREAに指定しているすべての一時表用RDエリアの定義に，同じページ長※を定義している。

クライアント環境変数のPDTMPTBLRDAREAを指定していない場合

すべてのSQLセッション間共有属性の一時表用RDエリアの定義に，同じページ長※を定義している。

注※

ページ長は，基本行長より大きい値となります。基本行長については，マニュアル「HiRDB SQLリファレンス」の「既定義型データ長一覧」のデータ長の計算式を基に算出してください。KFPA11809-Iメッセージが出力された場合は，KFPA11809-Iメッセージの「格納しようとした行長」より大きい値を指定してください。

(d)　HiRDB Datareplicatorと連携する場合

一時表に対する更新は抽出対象外になります。そのため，HiRDB Datareplicatorを使用する場合，一時表について考慮する点は特にありません。

14　HiRDBのメモリ所要量

この章では，HiRDB/シングルサーバ及びHiRDB/パラレルサーバのメモリ所要量の求め方について説明します。

14.1　HiRDB/シングルサーバのメモリ所要量の見積もり

ここでは，HiRDB/シングルサーバのメモリ所要量の見積もり方法について説明します。ここで説明する項目を次に示します。

メモリ配置

メモリ所要量の計算式

ユニットコントローラが使用する共用メモリの計算式

シングルサーバが使用する共用メモリの計算式

グローバルバッファが使用する共用メモリの計算式

SQL実行時に必要なメモリ所要量の計算式

SQL前処理時に必要なメモリ所要量の計算式

BLOB型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量の計算式

ブロック転送又は配列FETCHで必要なメモリ所要量の計算式

14.1.1　メモリ配置

HiRDB/シングルサーバのメモリ配置を次の図に示します。

図14‒1　HiRDB/シングルサーバのメモリ配置

HiRDB/シングルサーバの共用メモリの詳細を次の表に示します。

表14‒1　HiRDB/シングルサーバの共用メモリの詳細

項目

共用メモリの種類

ユニットコントローラ用共用メモリ

グローバルバッファ用共用メモリ

ユティリティ用共用メモリ

セキュリティ監査情報用バッファ用共用メモリ

プロセス間メモリ通信用共用メモリ

トラブルシュート情報取得用共用メモリ

使用目的

システム制御

グローバルバッファ

ユニットコントローラとユティリティとの通信

セキュリティ監査情報用バッファ

クライアント—サーバプロセス間メモリ通信

トラブルシュート情報取得

使用プロセス

全HiRDBプロセス

シングルサーバ

ユティリティプロセス

シングルサーバ

シングルサーバ，クライアントプロセス

全HiRDBプロセス

セグメント数

1個

グローバルバッファの動的変更機能を使用しない場合

1〜512個

グローバルバッファの動的変更機能を使用している場合

32ビットモード：1〜1,012個

64ビットモード：1〜1,512個

1個

1個

環境変数PDIPC=MEMORYで接続中のクライアント数（0〜2000）×2個

1個

1セグメントの上限

表「HiRDB/シングルサーバが使用するメモリ所要量」を参照してください。オペレーティングシステムパラメタのshmmaxの値は，計算値以上にしてください。

SHMMAXオペランドの値でセグメントを分割します。オペレーティングシステムパラメタのshmmaxの値は，SHMMAXオペランドの値以上にしてください。

表「HiRDB/シングルサーバが使用するメモリ所要量」を参照してください。オペレーティングシステムパラメタのshmmaxの値は，計算値以上にしてください。

表「HiRDB/シングルサーバが使用するメモリ所要量」を参照してください。オペレーティングシステムパラメタのshmmaxの値は，計算値以上にしてください。

表「HiRDB/シングルサーバが使用するメモリ所要量」を参照してください。オペレーティングシステムパラメタのshmmaxの値は，計算値以上にしてください。

10メガバイト

確保条件

なし

グローバルバッファ定義が存在すること

pd_utl_exec_mode=1指定

pd_aud_file_nameオペランドによる監査証跡ファイル用のHiRDBファイルシステム領域名の指定

クライアント環境変数PDIPC=MEMORYで接続中クライアントあり

なし

作成契機

ユニット起動時（ユーザサーバホットスタンバイ又は高速系切り替え機能使用時の待機ユニットの起動を含む）

サーバ起動時（高速系切り替え機能使用時の待機ユニットの起動を含む）

pdbufmod -k {add｜upd}実行時

ユティリティ実行時

シングルサーバ起動時

クライアントとサーバの接続時

ユニット起動時（ユーザサーバホットスタンバイ又は高速系切り替え機能使用時の待機ユニットの起動を含む）

削除契機

次回ユニット起動時（ユーザサーバホットスタンバイ又は高速系切り替え機能使用時の待機ユニットの起動を含む）

pdbufmod -k del実行時

正常終了又は計画停止の場合：サーバ終了時

強制停止，異常終了，又は高速系切り替え機能使用時の待機ユニットの停止の場合：次回ユニット起動時

ユティリティ終了後10分後

シングルサーバ終了時

クライアントとサーバの接続切り離し時

ユニット停止時

pdls -d memによる表示

表示される

表示される

表示される

表示される

表示されない

表示されない

pdls -d memのSHM-OWNER

MANAGER

サーバ名

UTILITY

AUDDEF

表示なし

表示なし

関連オペランド

pd_shmpool_attribute

pd_sds_shmpool_size

pd_dbbuff_attribute

pd_dbbuff_modify

pdbuffer

SHMMAX

pd_utl_exec_mode

セキュリティ監査機能に関するオペランド※

PDIPC

PDSENDMEMSIZE

PDRECVMEMSIZE

pd_prf_trace

備考

−

−

pd_utl_exec_mode=1の場合だけ作成されます（pd_utl_exec_mode=0の場合，該当する領域はユニットコントローラ用共用メモリ内に確保されます）。

−

−

Linuxの場合トラブルシュート情報取得用共用メモリを/dev/shm下に配置するため，/dev/shmの最大容量≧稼働させるHiRDBのユニット数×10メガバイトを満たす必要があります。

（凡例）−：該当しません。

注※

詳細はマニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

14.1.2　メモリ所要量の計算式

HiRDB/シングルサーバが使用するメモリ所要量は，次の表に示すすべての項目を加算した値です。

なお，OSのオペレーティングシステムパラメタのshmmaxの指定値については，「OSのオペレーティングシステムパラメタの見積もり」を参照してください。

共用メモリサイズが増加すると，ページフォルトの発生回数が増加し，トランザクション性能に影響を与えるおそれがあります。各オペランドの指定値の目安を参照し，システムに合わせて適切な値を指定することを検討してください。

表14‒2　HiRDB/シングルサーバが使用するメモリ所要量

項目

メモリ所要量（単位：キロバイト）

プロセス固有領域

ユニットコントローラ全プロセスが使用するプロセス固有領域

●32ビットモードの場合

E＋↑｛（64＋48×（u＋1））×（pd_max_server_processの値−b−6）＋（64＋48×（y＋1））×3＋w＋R｝÷1024↑

●64ビットモードの場合

E＋↑｛（64＋64×（u＋1））×（pd_max_server_processの値−b−6）＋（64＋64×（y＋1））×3＋w｝÷1024↑＋R

●プラグインを使用する場合，加算します。

＋1400

●pd_max_ard_processオペランドが1以上の場合，加算します。

＋r

●リアルタイムSANレプリケーションを使用する場合，加算します。

＋↑425×（2×b＋7）÷1024↑

●pd_process_terminatorオペランドにfixedを指定した場合，加算します。

＋F×（pd_process_terminator_maxの値−1）

●インメモリデータ処理を行う場合，加算します。

＋↑｛K×（pd_max_usersの値×2＋7）｝÷1024↑

●通信トレース格納最大数を変更する場合，加算します。

＋↑M÷1024↑

●通信暗号化機能を適用する場合，加算します。

＋T＋U×クライアント同時接続発生数※5

シングルサーバプロセスが使用するプロセス固有領域※１

pd_work_buff_mode=

each指定時

●32ビットモードの場合

｛G＋g＋（a＋9）×c＋h＋i＋m＋p＋q＋s｝×（b＋3）＋↑（64＋48×（v＋1））÷1024↑×（b＋3）＋J

●64ビットモードの場合

｛G＋g＋（a＋9）×c＋h＋i＋m＋p＋q＋s｝×（b＋3）＋↑（64＋64×（v＋1））÷1024↑×（b＋3）＋J

●インメモリデータ処理を行う場合，加算します。

＋↑｛K×（b＋3）｝÷1024↑

●通信トレース格納最大数を変更する場合，加算します。

＋↑P÷1024↑

●通信暗号化機能を適用する場合，加算します。

＋V×(b＋3)

pd_work_buff_mode=

pool指定又は省略時

●32ビットモードの場合

（G＋g＋a＋↑a÷128×0.1↑＋11＋h＋i＋m＋n＋p＋q＋s）×（b＋3）＋↑（64＋48×（v＋1））÷1024↑×（b＋3）＋J

●64ビットモードの場合

（G＋g＋a＋↑a÷128×0.1↑＋15＋h＋i＋m＋n＋p＋q＋s）×（b＋3）＋↑（64＋64×（v＋1））÷1024↑×（b＋3）＋J

●インメモリデータ処理を行う場合，加算します。

＋↑｛K×（b＋3）｝÷1024↑

●通信トレース格納最大数を変更する場合，加算します。

＋↑P÷1024↑

●通信暗号化機能を適用する場合，加算します。

＋V×(b＋3)

pd_work_buff_mode=pool2指定

●32ビットモードの場合

（G＋g＋↑a÷128×0.1↑＋11＋h＋i＋m＋n＋p＋q＋s）×（b＋3）＋↑（64＋48×（v＋1））÷1024↑×（b＋3）＋J＋(a×S)

●64ビットモードの場合

（G＋g＋↑a÷128×0.1↑＋15＋h＋i＋m＋n＋p＋q＋s）×（b＋3）＋↑（64＋64×（v＋1））÷1024↑×（b＋3）＋J＋(a×S)

●インメモリデータ処理を行う場合，加算します。

＋↑｛K×（b＋3）｝÷1024↑

●通信トレース格納最大数を変更する場合，加算します。

＋↑P÷1024↑

●通信暗号化機能を適用する場合，加算します。

＋V×(b＋3)

共用メモリ

ユニットコントローラ用共用メモリ中，ユニットコントローラが使用する領域

↑d÷1024↑

ユニットコントローラ用共用メモリ中，シングルサーバが使用する領域

e

グローバルバッファ用共用メモリ

f

インメモリデータ処理用共用メモリ

L

ユティリティ用共用メモリ

t

セキュリティ監査情報用バッファ用共用メモリ

●システムによる自動計算の場合

↑0.3＋MAX｛（H＋100），（H×1.2）｝×0.25↑

●ユーザ指定値（pd_audit_def_buffer_sizeオペランドを指定）にする場合

pd_audit_def_buffer_sizeの指定値

プロセス間メモリ通信用共用メモリ※２

j×k

OSの領域※３

PTEの領域※４

●共用メモリのページ固定をしていない場合

（↑プロセス固有領域の合計サイズ÷510↑＋pd_max_server_processの値×16＋13）＋｛（↑共用メモリの合計サイズ÷510↑＋17）×pd_max_server_processの値｝

●共用メモリのページ固定をしている場合

（↑プロセス固有領域の合計サイズ÷510↑＋pd_max_server_processの値×16＋13）＋｛（↑共用メモリの合計サイズ÷261120↑＋13）×pd_max_server_processの値｝

注※１

プラグインを使用する場合は，1シングルサーバプロセス当たり300を加算してください。

注※２

クライアント環境定義でPDIPC=MEMORYを指定した場合に加算します。プロセス間メモリ通信機能及びクライアント環境定義については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

なお，HiRDBサーバ又はHiRDBクライアントのどちらかが32ビットモードの場合，プロセス間メモリ通信機能で使用する共用メモリは32ビット空間内に確保されます。

注※３

OSが使用する領域の詳細は公開されていないため，あくまでHiRDBが確保するメモリ所要量を基にした目安です。実際の値とは大きく異なる場合があるので，正確な値については実際の環境で測定してください。

注※４

PTEについては，「システム設計」を参照してください。

注※５

HiRDBに対してクライアントが接続を同時に要求する最大数です。

例えば，ある時刻に10個のクライアントを起動し，そのあとの時刻にさらに5個のクライアントを起動する場合，同時に要求する最大数は10となります。

ａ：pd_work_buff_sizeオペランドの値

ｂ：pd_max_usersオペランドの値＋pd_max_reflect_process_countオペランドの値

ｃ：最大作業表数

SQL文ごとの作業表数を表「SQL文ごとの作業表数の求め方」から求めます。表「SQL文ごとの作業表数の求め方」から求めた作業表数のうちで最大のものを最大作業表数とします。

ｄ：「ユニットコントローラが使用する共用メモリの計算式」で求めた値

ｅ：「シングルサーバが使用する共用メモリの計算式」で求めた値

ｆ：「グローバルバッファが使用する共用メモリの計算式」で求めた値

ｇ：SQL実行時に必要なメモリ所要量

計算式については，「SQL実行時に必要なメモリ所要量の計算式」を参照してください。

ｈ：SQL前処理時に必要なメモリ所要量

計算式については，「SQL前処理時に必要なメモリ所要量の計算式」を参照してください。

ｉ：LOBバッファ一括入出力ワークメモリ

グローバルバッファ定義にLOB用グローバルバッファを指定している場合だけ（システム共通定義のpdbufferオペランドに-bを指定している場合），62キロバイトを加算してください。

ｊ：プロセス間メモリ通信機能を使用するクライアントの最大同時実行数

分からない場合は，プロセス間メモリ通信機能を使用する全クライアント数，又はpd_max_usersオペランドの値を代入してください。

ｋ：プロセス間メモリ通信機能を使用する全クライアントのデータ送受信用メモリサイズ（クライアント環境定義のPDSENDMEMSIZEの値＋PDRECVMEMSIZEの値）の平均値

ｍ：Java仮想マシンが使用するメモリ所要量

Javaストアドプロシジャ又はJavaストアドファンクションを使用する場合に，Java仮想マシンが使用するメモリ所要量を加算します。Java仮想マシンが使用するメモリ所要量は，Java仮想マシンのオプション（Hewlett-Packard JRE 1.2.2.04の場合は-Xms，-Xmx，-Xmnオプション）やJava仮想マシンのバージョンによって異なります。Java仮想マシンが使用するメモリ所要量については，Java仮想マシンのマニュアルを参照してください。

ｎ：作業表用増分メモリサイズ

pd_work_buff_expand_limitオペランドを指定する場合に作業表用増分メモリサイズを加算します。作業表用増分メモリサイズは次に示す計算式から求めます。

作業表用増分メモリサイズ（キロバイト）＝作業表用増分バッファサイズ＋↑（作業表用の増分バッファサイズ÷128）×0.1↑

作業表用増分バッファサイズ（キロバイト）＝MAX（0，ハッシュジョイン，副問合せのハッシュ実行による作業表用増分バッファサイズ）＋MAX（0，作業表数の増加による作業表用増分バッファサイズ）

ハッシュジョイン，副問合せのハッシュ実行による作業表用増分バッファサイズ＝MIN｛（ハッシュジョイン，副問合せのハッシュ実行をするときの作業表用バッファサイズ−pd_work_buff_sizeオペランドの値），（pd_work_buff_expand_limitオペランドの値−pd_work_buff_sizeオペランドの値）｝×ハッシュジョイン，副問合せのハッシュ実行をする同時実行ユーザ数

ハッシュジョイン，副問合せのハッシュ実行をするときの作業表用バッファサイズの求め方については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

作業表数の増加による作業表用増分バッファサイズ＝MIN｛（使用作業表数×128−pd_work_buff_sizeオペランドの値），（pd_work_buff_expand_limitオペランドの値−pd_work_buff_sizeオペランドの値）｝×（使用作業表数がpd_work_buff_sizeオペランドの値÷128以上になるユーザ数）

使用作業表数＝MAX（1SQL文が使用する作業表用ファイルの数，ASSIGN LIST文が使用する作業表用ファイルの数）

1SQL文が使用する作業表用ファイルの数，及びASSIGN LIST文が使用する作業表用ファイルの数の求め方については，「最大ファイル数の見積もり（pdfmkfs -lコマンド）」を参照してください。

ｐ：BLOB型データ用に必要なメモリ所要量

計算式については，「BLOB型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量の計算式（HiRDB/シングルサーバの場合）」を参照してください。

ｑ：サーバ側でブロック転送又は配列FETCHで必要なメモリ所要量

計算式については，「ブロック転送又は配列FETCHで必要なメモリ所要量の計算式」を参照してください。

ｒ：非同期READ用メモリサイズ

pd_max_ard_processオペランドが1以上の場合に加算します。次に示す計算式から求めます（単位：キロバイト）。

（90＋
90
Σ RDエリア用HiRDBファイルシステム領域管理用メモリ）
i=1
×pd_max_ard_processの値

RDエリア用HiRDBファイルシステム領域管理用メモリは計算値の大きい順に90領域を計算に使用します。サーバで使用する領域数が90領域に満たない場合，その領域まで計算します。

HiRDBファイルシステム領域管理用メモリはそれぞれの領域の初期設定時のパラメタを使用して，次の計算式から求めます（単位：キロバイト）。

なお，領域の初期設定時のパラメタはpdfstatfsコマンドに-Aオプションを指定して実行することで確認できます。

｛（ファイル数※１＋増分数※２）÷64｝×1.5※３

注※1　pdfmkfs -l指定値，又はpdfstatfs実行結果の[available file count]に表示される値です。

注※2　pdfmkfs -e指定値，又はpdfstatfs実行結果の[available expand count]に表示される値です。

注※3　領域サイズ（pdfmkfs -n指定値）が2048以上の場合に乗算します。

ｓ：HiRDBファイルシステム用メモリサイズ

次に示す計算式から求めます（単位：キロバイト）。

604＋作業表用HiRDBファイルシステム領域管理用メモリ＋
システムログ用HiRDBファイルシステム領域管理用メモリ＋
90
ΣRDエリア用HiRDBファイルシステム領域管理用メモリ
i=1

作業表用及びシステムログ用HiRDBファイルシステム領域管理用メモリは，サーバで使用するHiRDBファイルシステム領域で計算値が最大になるものを使用します。RDエリアの場合は計算値の大きい順に90領域を計算に使用します。サーバで使用する領域数が90領域に満たない場合，その領域まで計算します。

HiRDBファイルシステム領域管理用メモリはそれぞれの領域の初期設定時のパラメタを使用して，次の計算式から求めます（単位：キロバイト）。

なお，領域の初期設定時のパラメタはpdfstatfsコマンドに-Aオプションを指定して実行することで確認できます。

｛（ファイル数※１＋増分数※２）÷64｝×1.5※３

注※1　pdfmkfs -l指定値，又はpdfstatfs実行結果の[available file count]に表示される値です。

注※2　pdfmkfs -e指定値，又はpdfstatfs実行結果の[available expand count]に表示される値です。

注※3　領域サイズ（pdfmkfs -n指定値）が2048以上の場合に乗算します。

ｔ：pd_utl_exec_modeの値が0の場合：0

pd_utl_exec_modeの値が1の場合：b×201

ｕ：ユニット制御情報定義として有効なpd_module_trace_maxの値

ｖ：シングルサーバ定義として有効なpd_module_trace_maxの値

ｗ：HiRDBの再開始用メモリサイズ

このメモリサイズを確保できないと，HiRDBの再開始に失敗します。次の計算式から求めます（単位：バイト）。

A＋B

●pd_dbsync_pointオペランドにcommitを指定している場合，加算します。
＋112×（（pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値）×2＋7）
●pd_inner_replica_controlオペランドに1以上を指定している場合，加算します。
＋C
●キャラクタ型スペシャルファイル上に作成されたRDエリアを格納したHiRDBファイルシステム領域数が1001以上の場合に加算します。
＋D

y：システム共通定義，又はユニット制御情報定義にpd_module_trace_maxオペランドを指定している場合：pd_module_trace_maxの値

それ以外：16383

HiRDBの再開始用メモリサイズを求める計算に使用する変数を次に示します。

変数

値

Ａ

●32ビットモードの場合

246762＋4×pd_max_rdarea_noの値

＋｛48×（pd_max_rdarea_noの値＋表数）＋304｝×（（pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値）×2＋7）

●64ビットモードの場合

305274＋8×pd_max_rdarea_noの値

＋｛64×（pd_max_rdarea_noの値＋表数）＋512｝×（（pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値）×2＋7）

表数：62＋MAX｛pd_max_access_tablesの値，500｝

Ｂ

b1×X＋b2×Y

b1：サーバ用ステータスファイルのレコード長＜4096の場合

　　　MAX（（↓（3400÷（（↓（（レコード長−40）−308）÷20↓）

　　　＋（↓（レコード長−40）÷20↓）×（MAX（↓4096÷レコード長↓，2）−1））

　　　＋0.7）↓），1）×MAX(↓4096÷レコード長↓，2）×（レコード長−40）

　　4096≦サーバ用ステータスファイルのレコード長＜12288の場合

　　　MAX（↓（3400÷（↓（（（レコード長−40）−308）÷20）↓）＋0.7）↓，1）

　　　×（レコード長−40）

　　12288≦サーバ用ステータスファイルのレコード長の場合

　　　MAX（↓（3400÷（↓（（（レコード長−40）−836）÷20）↓）＋0.7）↓，1）

　　　×（レコード長−40）

Ｘ：RDエリア数≦3400の場合：1

　　3401≦RDエリア数≦6800の場合：2

　　6801≦RDエリア数の場合：3

b2：サーバ用ステータスファイルのレコード長＜4096の場合

　　　（↓（5662310÷（（↓（（レコード長−40）−308）÷20↓）

　　　＋（↓（レコード長−40）÷20↓）×（MAX（↓4096÷レコード長↓，2）−1））

　　　＋0.7）↓）×MAX（↓4096÷レコード長↓，2）×（レコード長−40）

　　4096≦サーバ用ステータスファイルのレコード長＜12288の場合

　　　↓（5662310÷（↓（（（レコード長−40）−308）÷20）↓）＋0.7）↓

　　　×（レコード長−40）

　　12288≦サーバ用ステータスファイルのレコード長の場合

　　　↓（5662310÷（↓（（（レコード長−40）−836）÷20）↓）＋0.7）↓

　　　×（レコード長−40）

Ｙ：RDエリア数≦10200の場合：0

　　10201≦RDエリア数≦5672510の場合：1

　　5672511≦RDエリア数≦11334820の場合：2

　　11334821≦RDエリア数の場合：3

C

●32ビットモードの場合

（48×pd_max_rdarea_noの値＋80）×（（pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値）×2＋7）

●64ビットモードの場合

（64×pd_max_rdarea_noの値＋160）×（（pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値）×2＋7）

D

●32ビットモードの場合

12012×（↑（キャラクタ型スペシャルファイル上に作成されたRDエリアを格納したHiRDBファイルシステム領域数−1000）÷1000↑）

●64ビットモードの場合

16016×（↑（キャラクタ型スペシャルファイル上に作成されたRDエリアを格納したHiRDBファイルシステム領域数−1000）÷1000↑）

Ｅ，Ｆ，Ｇ：固定値

この値はOSによって異なります。OSごとの値を次に示します（単位：キロバイト）。

OS

Ｅの値

Fの値

Gの値

AIX

156,900

6,000

12,200

Linux

123,700

1,900

5,800

Ｈ：余裕を持って見積もる場合は監査対象イベントの数（CREATE AUDITの実行回数），詳細に見積もる場合はセキュリティ監査情報用バッファのエントリ数

Ｊ：シンクポイント出力同期制御情報取得機能使用時に必要なメモリ（単位：バイト）

pd_dbbuff_trace_levelオペランドに1を指定し，かつpd_dfw_awt_processオペランドの指定を省略している場合に，次の値を加算します。

32ビットモードの場合：

320×シングルサーバに定義したグローバルバッファの数

64ビットモードの場合：

640×シングルサーバに定義したグローバルバッファの数

Ｋ：pd_max_resident_rdarea_noオペランドに1以上を指定している場合に，次の値を加算します。

1648＋16×pd_max_resident_rdarea_noの値＋16×pd_max_resident_rdarea_shm_noの値

Ｌ：インメモリデータ処理で必要なメモリ所要量

計算式については，「インメモリデータ処理で必要なメモリ所要量」を参照してください。

Ｍ：通信トレース処理で必要なメモリ所要量

32ビットモードの場合：

（16×（N−1024）×2）×（pd_max_server_processの値−pd_max_usersの値−3）

64ビットモードの場合：

（32×（N−1024）×2）×（pd_max_server_processの値−pd_max_usersの値−3）

Ｎ：ユニット制御情報定義として有効なpd_pth_trace_maxの値

オペランドの指定値を2のべき乗に切り上げた値になります。

Ｐ：通信トレース処理で必要なメモリ所要量

32ビットモードの場合：

（16×（Q−1024）×2）×（pd_max_usersの値＋3）

64ビットモードの場合：

（32×（Q−1024）×2）×（pd_max_usersの値＋3）

Ｑ：シングルサーバ定義として有効なpd_pth_trace_maxの値

オペランドの指定値を2のべき乗に切り上げた値になります。

Ｒ：シグナルハンドラ用メモリサイズ

0

S：作業表を使用する操作（SQL及びユティリティ）を行うトランザクションの同時実行数

Ｔ，Ｕ，Ｖ：固定値

この値はOSによって異なります。OSごとの値を次に示します（単位：キロバイト）。

OS

Tの値

Uの値

Vの値

AIX

1060

80

1130

Linux

940

70

1140

表14‒3　SQL文ごとの作業表数の求め方

SQL文

作業表数の求め方

SELECT文

INSERT文（問合せ指定の場合）

1.〜8. の指定がない場合：0

1.〜8. の指定がある場合：該当する作業表数をすべて加算した値

複数の表を結合して検索する場合

増加作業表数＝（結合表数−1）×2＋1

ORDER BY句を指定する場合

増加作業表数＝2

GROUP BY句を指定する場合

増加作業表数＝GROUP BY句指定数

DISTINCT句を指定する場合

増加作業表数＝DISTINCT句指定数

UNION句，UNION ALL句又はEXCEPT[ALL]句を指定する場合

増加作業表数＝（UNION又はUNION ALL句指定数）×2＋1

探索条件中にインデクスを定義した列がある場合

増加作業表数＝探索条件中のインデクスを定義した列数

FOR UPDATE句又はFOR READ ONLY句を指定する場合

増加作業表数＝1

副問合せ（限定述語）を指定する場合

増加作業表数＝副問合せ指定数

UPDATE文

DELETE文

探索条件中のインデクスを定義した列数＋1

DROP SCHEMA文

DROP TABLE文

DROP INDEX文

CREATE INDEX文

REVOKE文でアクセス権限を取り消す場合

2

14.1.3　ユニットコントローラが使用する共用メモリの計算式

(1)　32ビットモードのHiRDBの場合

HiRDB/シングルサーバの開始から終了までの間にユニットコントローラが使用する共用メモリは，次に示すHiRDBのプロセスの項目すべてを加算した値です。

なお，ユニットコントローラ全体の共用メモリサイズは2ギガバイト以内になるようにしてください。

プロセスの種類

共用メモリの計算式（単位：バイト）

スケジューラ

pd_utl_exec_modeの値が0の場合

　｛↑（432＋304×n）÷1024↑＋500＋x＋↑（134＋pd_trn_rcvmsg_store_buflenの値）÷1024↑｝×1024

pd_utl_exec_modeの値が1の場合

　｛↑（432＋304×n）÷1024↑＋y＋↑（134＋pd_trn_rcvmsg_store_buflenの値）÷1024↑｝×1024

ｘ：シングルサーバの場合：116＋5×（m＋3）＋14

ユティリティ専用ユニットの場合：0

ｙ：シングルサーバの場合：5×（m＋3）＋14

ユティリティ専用ユニットの場合：0

ｍ：pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値

ｎ：ユニット内のサーバ数＋ユニット内ユティリティサーバ数＋1

ユニット内ユティリティサーバ数：27＋α

α：ユニット内にシングルサーバがある場合は12，それ以外は0

ロックサーバ

ユティリティ専用ユニットでない場合

（320＋48＋c＋d＋48＋4096＋g＋48＋i＋48＋4096＋48＋n＋t＋u＋16）

　×pd_lck_pool_partitionの値

ｃ：pd_lck_hash_entryを省略，又は0を指定している場合：

　　　（↓（8＋4×MAX（↑（（p＋3）×（pd_max_access_tablesの値＋4＋5×2）

　　　＋↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×6）÷10↑

　　　　の値を超えない最大の素数，11261））÷16↓＋1）×16

　　pd_lck_hash_entryに2以上の素数でない値を指定している場合：

　　　（↓（8＋4×pd_lck_hash_entryの値を超えない最大の素数）÷16↓＋1）

　　　×16

　　pd_lck_hash_entryに1，又は素数を指定している場合：

　　　（↓（8＋4×pd_lck_hash_entryの値）÷16↓＋1）×16

ｄ：（（ｐ＋3）×（pd_max_access_tablesの値＋4＋5×2）＋

　　↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×6）×96

ｇ：pd_utl_exec_modeの値=1，かつp＞32の場合：

　　　（（p＋3）×3＋p）×256

　　pd_utl_exec_modeの値=0，又はp≦32の場合：

　　　（（p＋3）×3＋32）×256

ｉ：pd_utl_exec_modeの値=1，かつp＞32の場合：

　　　（（↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×8＋（（ｐ＋3）

　　　×（pd_max_access_tablesの値＋4））×2）

　　　＋p×（pd_max_rdarea_noの値＋1）＋（p＋3）×2×2×5）

　　　を偶数に切り上げた値×64

　　pd_utl_exec_modeの値=0，又はp≦32の場合：

　　　（（↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×8＋（（p＋3）

　　　×（pd_max_access_tablesの値＋4））×2）

　　　＋32×（pd_max_rdarea_noの値＋1）＋（p＋3）×2×2×5）

　　　を偶数に切り上げた値×64

ｎ：pd_utl_exec_modeの値=1，かつp＞32の場合：

　　　（（p＋3）×3＋p）×48

　　pd_utl_exec_modeの値=0，又はp≦32の場合：

　　　（（p＋3）×3＋32）×48

ｐ：pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値

ｔ：pd_utl_exec_modeの値=1，かつｐ＞32の場合：

　　　48＋（（p＋3）×3＋p）×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

　　pd_utl_exec_modeの値=0，又はp≦32の場合：

　　　48＋（（p＋3）×3＋32）×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

ｕ：pd_utl_exec_modeの値=1，かつｐ＞32の場合：

　　　48＋（（↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×8

　　　＋（（p＋3）×（pd_max_access_tablesの値＋4））×2）

　　　＋p×（pd_max_rdarea_noの値＋1）＋（p＋3）×2×2×5）

　　　を偶数に切り上げた値×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

　　pd_utl_exec_modeの値=0，又はp≦32の場合：

　　　48＋（（↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×8＋

　　　（（p＋3）×（pd_max_access_tablesの値＋4））×2）

　　　＋32×（pd_max_rdarea_noの値＋1）＋（p＋3）×2×2×5）

　　　を偶数に切り上げた値×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

ユティリティ専用ユニットの場合

8416

トランザクションサーバ

288＋32＋192×m×2＋1028

＋（420＋624＋256＋384×2＋128）×（m×2＋7）＋256×2

m：pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値

タイマサーバ

32×（pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値＋3）×（1＋ユニット内ユティリティサーバ数＋1）＋1440

ユニット内ユティリティサーバ数：26＋α

α：AIX版で，ユニット内にシングルサーバがある場合は12，Linux版で，ユニット内にシングルサーバがある場合は3

統計ログサーバ

384＋128×16＋32＋288×2＋1024＋128×3＋pd_stj_buff_sizeの値×1024×3＋64＋4096＋8192

プロセスサーバ

192＋512×a＋96＋256＋（pd_max_server_processの値＋50）×（256＋144）＋16＋8×16＋16＋16＋48＋48×（b＋1）

a：シングルサーバの場合：131

　 ユティリティ専用ユニットの場合：106

b：システム共通定義，又はユニット制御情報定義にpd_module_trace_maxオペランドを指定している場合：pd_module_trace_maxの値

　それ以外：16383

シングルサーバ

992＋（44＋4）×a×2＋（100＋4）×（b＋30＋2）＋（100＋4）×（c＋1）＋40×b×14＋256＋256＋36×d＋12×e＋8＋13080＋272＋5856×b＋f＋16＋1024＋272×h

a：シングルサーバの定義数

b：ユニット内のシングルサーバ数

c：ユニット数

d：pdunitオペランドの-cオプションの指定数

e：pdcltgrpオペランド指定数

f：2052＋128×（g＋3）

g：シングルサーバの場合：92　ユティリティ専用ユニットの場合：74

h：pd_security_host_groupオペランドに指定したホストに対応するIPアドレスの数

　　pd_security_host_groupオペランドを指定していない場合は0

ネームサーバ

169984

ノードマネジャ

↑（1152＋432×全ユニット数＋80×全サーバ数＋7680＋1008

　＋56×ユニット内のサーバ数＋240×A＋44×A＋28×A＋16×B＋32）

　÷1024↑×1024

Ａ：pd_utl_exec_mode = 0の場合：1024

pd_utl_exec_mode = 1で，ユニット内にシングルサーバがある場合：pd_max_usersの値×10＋400

pd_utl_exec_mode = 1で，ユニット内にシングルサーバがない場合：pd_max_usersの値×7

なお，Aの値が1024を超えない場合は，Aを1024に置き換えて計算してください。

Ｂ：pdcltgrpオペランドを指定しない場合：0

pdcltgrpオペランドを指定する場合：pdcltgrpオペランドの指定数＋1

I/Oサーバ

↑（28＋（↑（32＋A）÷32↑×32））÷128↑×128

Ａ：196940

＋pd_max_file_no値×1024

＋pd_max_utl_ios_file_no値×296

ユティリティ専用ユニットの場合は34268＋pd_max_utl_ios_file_no値×296バイトになります。

ログサーバ

32＋48＋128×19＋384＋128×7＋1024＋512

＋↑（128＋256＋160＋8＋64）÷pd_log_rec_lengの値↑×pd_log_rec_lengの値

＋64＋4096×2＋（736＋512）×B

＋128×pd_log_write_buff_countの値

＋（pd_log_write_buff_countの値＋A）

×↑｛pd_log_max_data_sizeの値＋（68＋44＋96＋160）｝÷4096↑×4096

＋C＋↑｛（B＋1）÷12｝↑×8320

pd_max_reflect_process_countオペランドを指定する場合に加算します。

128＋704

Ａ：16

Ｂ：pdlogadfg -d sysオペランドの指定数

Ｃ：0

シンクポイントダンプサーバ

↑（368＋1456×2）÷1024↑×1024

＋↑｛（96＋80＋208＋208）＋192×（pdlogadfg -d spdの指定数）

＋416×（pdlogadpf -d spdの指定数）｝

÷1024↑×1024

ユニット共通

a＋b＋64＋（m＋3）×c＋64＋48＋d＋e

＋（pd_max_server_processの値×2＋100）×（48＋16）＋32

＋（pd_max_server_processの値×2＋100＋384）×32＋32＋f＋g＋h＋i＋p＋q

＋（pd_max_server_processの値＋127＋r）×32＋32＋t

ａ：24896

ｂ：2988

ｃ：2716

ｄ：32×32

ｅ：64＋64×｛（m＋3）×2

　＋MAX（5，↓［m＋3］÷10↓）＋7｝

ｆ：512×（13＋3）×2

ｇ：｛↑（96＋pd_lck_until_disconnect_cntの値×112）÷4096↑｝

　　×4096×2

ｈ：↑（pd_registered_portで指定したポート番号の数×16＋32）

　　÷1024↑×1024

　　pd_registered_portを指定していない場合は0

ｉ：kが2以上の場合は32＋（8＋8×k）×n

　　それ以外の場合は0

ｋ：pd_lck_pool_partitionの値

ｍ：pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値

ｎ：（m＋3）×2＋MAX｛5，↓（m＋3）÷10↓｝＋7

ｐ：pd_dbbuff_modifyにYを指定している場合：2064＋pd_max_add_dbbuff_shm_noの値×4

　上記以外：2064

ｑ：144

ｒ：pd_utl_exec_modeの値=1，かつm＞32の場合：（m＋3）×3＋m

　　pd_utl_exec_modeの値=0，又はm≦32の場合：（m＋3）×3＋32

ｔ：352

トランザクションログサーバ

1024＋512×A

＋｛

　　128×B＋128

　　＋［F＋↑（128＋256＋8＋224）÷pd_log_rec_lengの値↑×pd_log_rec_lengの値

　　＋↑（pd_log_max_data_sizeの値＋68＋44＋96＋160）

　　÷pd_log_rec_lengの値↑×pd_log_rec_lengの値］×D

　　＋E＋（48＋8）×B×2

　｝×ユニット内のサーバ数

＋584×B＋128×B＋64×B×C＋128

＋｛

　　F＋↑（128＋256＋8＋224）÷pd_log_rec_lengの値↑×pd_log_rec_lengの値

　　＋↑（pd_log_max_data_sizeの値＋68＋44＋96＋160）

　　÷pd_log_rec_lengの値↑×pd_log_rec_lengの値

｝

＋E＋（48＋8）×（B×2＋2）

A：2

B：7＋（pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値）×2

C：1

D：シングルサーバの場合，pd_log_rollback_buff_countの値が0のときは8，

　　それ以外のときはpd_log_rollback_buff_countの値

　　ユティリティ専用ユニットの場合は0

E：0

F：60

ステータスサーバ

↑64÷32↑×32

監査証跡管理サーバ

↑A÷1024↑×1024

Ａ：pd_aud_file_nameオペランドの指定がない場合は640

　　pd_aud_file_nameオペランドの指定がある場合は640＋（304×200）＋B＋C

Ｂ：pd_aud_async_buff_sizeオペランドの値が0の場合は0

　　pd_aud_async_buff_sizeオペランドの値が4096以上の場合は次の計算値

　　Linuxの場合

　　　（160×pd_aud_async_buff_countオペランドの値）

　　　＋｛（↑pd_aud_async_buff_sizeオペランドの値÷4096↑×4096）

　　　×pd_aud_async_buff_countオペランドの値｝＋4096

　　Linux以外の場合

　　　（160×pd_aud_async_buff_countオペランドの値）

　　　＋｛（↑pd_aud_async_buff_sizeオペランドの値÷4096↑×4096）

　　　×pd_aud_async_buff_countオペランドの値｝

Ｃ：pd_aud_auto_loadingオペランドにNを指定している場合は0

　　pd_aud_auto_loadingオペランドにYを指定している場合は256×2＋240

(2)　64ビットモードのHiRDBの場合

HiRDB/シングルサーバの開始から終了までの間にユニットコントローラが使用する共用メモリは，次に示すHiRDBのプロセスの項目すべてを加算した値です。

プロセスの種類

共用メモリの計算式（単位：バイト）

スケジューラ

pd_utl_exec_modeの値が0の場合

　｛↑（432＋304×n）÷1024↑＋500＋x＋↑（134＋pd_trn_rcvmsg_store_buflenの値）÷1024↑｝×1024

pd_utl_exec_modeの値が1の場合

　｛↑（432＋304×n）÷1024↑＋y＋↑（134＋pd_trn_rcvmsg_store_buflenの値）÷1024↑｝×1024

ｘ：シングルサーバの場合：116＋5×（m＋3）＋14

ユティリティ専用ユニットの場合：0

ｙ：シングルサーバの場合：5×（m＋3）＋14

ユティリティ専用ユニットの場合：0

ｍ：pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値

ｎ：ユニット内のサーバ数＋ユニット内ユティリティサーバ数＋1

ユニット内ユティリティサーバ数：27＋α

α：ユニット内にシングルサーバがある場合は12，それ以外は0

ロックサーバ

ユティリティ専用ユニットでない場合

（496＋80＋c＋d＋64＋8192＋g＋80＋i＋64＋8192＋64＋n＋t＋u＋16）

　×pd_lck_pool_partitionの値

ｃ：pd_lck_hash_entryを省略，又は0を指定している場合：

　　　（↓（8＋8×MAX（↑（（p＋3）×（pd_max_access_tablesの値＋4＋5×2）

　　　＋↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×4）÷10↑

　　　　の値を超えない最大の素数，11261））÷16↓＋1）×16

　　pd_lck_hash_entryに2以上の素数でない値を指定している場合：

　　　（↓（8＋8×pd_lck_hash_entryの値を超えない最大の素数）÷16↓＋1）

　　　×16

　　pd_lck_hash_entryに1，又は素数を指定している場合：

　　　（↓（8＋8×pd_lck_hash_entryの値）÷16↓＋1）×16

ｄ：（（p＋3）×（pd_max_access_tablesの値＋4＋5×2）＋

　　↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×4）×128

ｇ：pd_utl_exec_modeの値=1，かつp＞32の場合：

　　　（（p＋3）×3＋p）×320

　　pd_utl_exec_modeの値=0，又はp≦32の場合：

　　　（（p＋3）×3＋32）×320

ｉ：pd_utl_exec_modeの値=1，かつp＞32の場合：

　　　（（↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×5

　　　＋（（p＋3）×（pd_max_access_tablesの値＋4））×2）

　　　＋↓（↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓）÷3↓

　　　＋p×（pd_max_rdarea_noの値＋1）＋（p＋3）×2×2×5）

　　　を偶数に切り上げた値×112

　　pd_utl_exec_modeの値=0，又はp≦32の場合：

　　　（（↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×5

　　　＋（（p＋3）×（pd_max_access_tablesの値＋4））×2）

　　　＋↓（↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓）÷3↓

　　　＋32×（pd_max_rdarea_no値＋1）＋（p＋3）×2×2×5）

　　　を偶数に切り上げた値×112

ｎ：pd_utl_exec_modeの値=1，かつp＞32の場合：

　　　（（p＋3）×3＋p）×80

　　pd_utl_exec_modeの値=0，又はp≦32の場合：

　　　（（p＋3）×3＋32）×80

ｐ：pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値

ｔ：pd_utl_exec_modeの値=1，かつｐ＞32の場合：

　　　48＋（（p＋3）×3＋p）×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

　　pd_utl_exec_modeの値=0，又はp≦32の場合：

　　　48＋（（p＋3）×3＋32）×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

ｕ：pd_utl_exec_modeの値=1，かつｐ＞32の場合：

　　　48＋（（↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×5

　　　＋（（p＋3）×（pd_max_access_tablesの値＋4））×2）

　　　＋↓↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓÷3↓

　　　＋p×（pd_max_rdarea_noの値＋1）＋（p＋3）×2×2×5）

　　　を偶数に切り上げた値×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

　　pd_utl_exec_modeの値=0，又はp≦32の場合：

　　　48＋（（↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×5

　　　＋（（p＋3）×（pd_max_access_tablesの値＋4））×2）

　　　＋↓↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓÷3↓

　　　＋32×（pd_max_rdarea_noの値＋1）＋（p＋3）×2×2×5）

　　　を偶数に切り上げた値×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

ユティリティ専用ユニットの場合

16704

トランザクションサーバ

304＋32＋192×m×2＋1048

＋（416＋800＋256＋392×2＋128）×（m×2＋7）＋256×2

m：pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値

タイマサーバ

32×（pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値＋3）×（1＋ユニット内ユティリティサーバ数＋1）

＋1440＋（48−32）×2

ユニット内ユティリティサーバ数は26＋α

α：AIX版で，ユニット内にシングルサーバがある場合は12，Linux版で，ユニット内にシングルサーバがある場合は3

統計ログサーバ

424＋128×16＋32＋288×2＋1168＋144×3

＋pd_stj_buff_sizeの値×1024×3＋64＋4096＋8192

プロセスサーバ

208＋528×a＋96＋256＋（pd_max_server_processの値＋50）×（256＋160）＋16＋8×16＋16＋16＋64＋64×（b＋1）

a：シングルサーバの場合：131

　 ユティリティ専用ユニットの場合：106

b：システム共通定義，又はユニット制御情報定義にpd_module_trace_maxオペランドを指定している場合：pd_module_trace_maxの値

　それ以外：16383

シングルサーバ

1024＋（48＋8）×a×2＋（112＋8）×（b＋30＋2）＋（104＋8）×（c＋1）＋40×b×14＋256＋256＋40×d＋16×e＋8＋13096＋320＋5856×b＋f＋16＋1024＋272×h

a：シングルサーバの定義数

b：ユニット内のシングルサーバ数

c：ユニット数

d：pdunitオペランドの-cオプションの指定数

e：pdcltgrpオペランド指定数

f：2056＋128×（g＋3）

g：シングルサーバの場合：92　ユティリティ専用ユニットの場合：74

h：pd_security_host_groupオペランドに指定したホストに対応するIPアドレスの数

　　pd_security_host_groupオペランドを指定していない場合は0

ネームサーバ

169984

ノードマネジャ

↑（1312＋464×HiRDBシステムの全ユニット数

　＋96×HiRDBシステムの全サーバ数＋10240＋1200

　＋72×ユニット内HiRDBサーバ数＋240×A＋44×A＋28×A＋16×B＋48）

÷1024↑×1024

Ａ：pd_utl_exec_mode = 0の場合：1024

pd_utl_exec_mode = 1で，ユニット内にシングルサーバがある場合：（pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値）×10＋400

pd_utl_exec_mode = 1で，ユニット内にシングルサーバがない場合：（pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値）×7

なお，Aの値が1024を超えない場合は，Aを1024に置き換えて計算してください。

Ｂ：pdcltgrpオペランドを指定しない場合：0

pdcltgrpオペランドを指定する場合：pdcltgrpオペランドの指定数＋1

I/Oサーバ

↑（56＋（↑（56＋A）÷32↑×32））÷128↑×128

Ａ：196988

＋pd_max_file_no値×1024

＋pd_max_utl_ios_file_no値×296

ユティリティ専用ユニットの場合は34316＋pd_max_utl_ios_file_no値×296バイトになります。

ログサーバ

32＋48＋128×19＋432＋128×7＋1168＋512

＋↑（128＋256＋160＋8＋64）÷pd_log_rec_lengの値↑×pd_log_rec_lengの値

＋64＋4096×2＋（768＋512）×B

＋144×pd_log_write_buff_countの値

＋（pd_log_write_buff_countの値＋A）

×↑｛pd_log_max_data_sizeの値＋（68＋44＋96＋160）｝÷4096↑×4096

＋C＋↑｛（B＋1）÷12｝↑×8320

pd_max_reflect_process_countオペランドを指定する場合に加算します。

128＋704

Ａ：16

Ｂ：pdlogadfg -d sysオペランドの指定数

Ｃ：0

シンクポイントダンプサーバ

↑（384＋1536×2）÷1024↑×1024

＋↑｛（128＋80＋240＋240）＋192×（pdlogadfg -d spdの指定数）

＋416×（pdlogadpf -d spdの指定数）｝

÷1024↑×1024

ユニット共通

a＋b＋80＋（m＋3）×c＋64＋48＋d＋e

＋（pd_max_server_processの値×2＋100）×（64＋16）＋32

＋（pd_max_server_processの値×2＋100＋384）×32＋32＋f＋g＋h＋i＋p＋q

＋（pd_max_server_processの値＋127＋r）×48＋32＋t

ａ：34304

ｂ：3480

ｃ：3640

ｄ：48×32

ｅ：80＋96×｛（m＋3）×2

　＋MAX（5，↓［m＋3］÷10↓）＋7｝

ｆ：512×（13＋3）×2

ｇ：｛↑（128＋pd_lck_until_disconnect_cntの値×112）÷4096↑｝

　　×4096×2

ｈ：↑（pd_registered_portで指定したポート番号の数×16＋32）

　　÷1024↑×1024

　　pd_registered_portを指定していない場合は0

ｉ：kが2以上の場合は32＋（8＋8×k）×n

　　それ以外の場合は0

ｋ：pd_lck_pool_partitionの値

ｍ：pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値

ｎ：（m＋3）×2＋MAX｛5，↓（m＋3）÷10↓｝＋7

ｐ：pd_dbbuff_modifyにYを指定している場合：2064＋（pd_max_add_dbbuff_shm_noの値＋pd_max_resident_rdarea_shm_noの値）×4

　上記以外：2064＋pd_max_resident_rdarea_shm_noの値×4

ｑ：144

ｒ：pd_utl_exec_modeの値=1，かつm＞32の場合：（m＋3）×3＋m

　　pd_utl_exec_modeの値=0，又はm≦32の場合：（m＋3）×3＋32

ｔ：352

トランザクションログサーバ

1168＋688×A

＋｛

　　128×B＋144

　　＋［G＋↑（128＋256＋8＋224）÷pd_log_rec_lengの値↑×pd_log_rec_lengの値

　　＋↑（pd_log_max_data_sizeの値＋68＋44＋96＋160）

　　÷pd_log_rec_lengの値↑×pd_log_rec_lengの値］×D

　　＋E＋（48＋8）×B×2

　｝×ユニット内のサーバ数

＋600×B＋128×B＋64×B×C＋144

＋｛

　　G＋↑（128＋256＋8＋224）÷pd_log_rec_lengの値↑×pd_log_rec_lengの値

　　＋↑（pd_log_max_data_sizeの値＋68＋44＋96＋160）

　　÷pd_log_rec_lengの値↑×pd_log_rec_lengの値

　｝

＋E＋（48＋8）×（B×2＋2）

Ａ：2

Ｂ：7＋（pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値）×2

Ｃ：１

Ｄ：シングルサーバの場合，pd_log_rollback_buff_countの値が0のときは8，

　　それ以外のときはpd_log_rollback_buff_countの値

　　ユティリティ専用ユニットの場合は0

Ｅ：Linux版の場合：4096

　　Linux版以外の場合：0

Ｇ：64

ステータスサーバ

↑64÷32↑×32

監査証跡管理サーバ

↑A÷1024↑×1024

Ａ：pd_aud_file_nameオペランドの指定がない場合は704

　　pd_aud_file_nameオペランドの指定がある場合は704＋（320×200）＋B＋C

Ｂ：pd_aud_async_buff_sizeオペランドの値が0の場合は0

　　pd_aud_async_buff_sizeオペランドの値が4096以上の場合は次の計算値

　　Linux版の場合：

　　　（176×pd_aud_async_buff_countオペランドの値）

　　　＋｛（↑pd_aud_async_buff_sizeオペランドの値÷4096↑×4096）

　　　×pd_aud_async_buff_countオペランドの値｝＋4096

　　Linux版以外の場合：

　　　（176×pd_aud_async_buff_countオペランドの値）

　　　＋｛（↑pd_aud_async_buff_sizeオペランドの値÷4096↑×4096）

　　　×pd_aud_async_buff_countオペランドの値｝

Ｃ：pd_aud_auto_loadingオペランドにNを指定している場合は0

　　pd_aud_auto_loadingオペランドにYを指定している場合は256×2＋256

14.1.4　シングルサーバが使用する共用メモリの計算式

シングルサーバが使用する共用メモリの計算式を次に示します。

32ビットモードの場合（単位：キロバイト）

計算式1＋↑｛（↑（40＋（計算式2〜計算式7，計算式9を加算した値）＋（6.5×1024×1024））÷512↑×512）｝÷1024↑

64ビットモードの場合（単位：キロバイト）

計算式1＋↑｛（↑（72＋（計算式2〜計算式9を加算した値）＋（6.5×1024×1024））÷512↑×512）｝÷1024↑

計算式1〜10についての注意事項

pd_rdarea_open_attribute_use又はpd_lv_mirror_useオペランドにYを指定する場合に計算式3を加算します。

pd_dbsync_point又はpd_system_dbsync_pointオペランドのどちらかの指定がcommitの場合に計算式4を加算します。pd_system_dbsync_pointオペランドの省略値はcommitです。

上記以外の場合，計算式7を加算します。

pd_inner_replica_controlオペランドを指定する場合に計算式5を加算します。

pd_dfw_awt_processオペランドを指定する場合に計算式6を加算します。

pd_sds_shmpool_sizeオペランドを省略すると，次の値が設定されます。

32ビットモードの場合：

↑｛（↑（40＋（計算式2〜計算式7，計算式9，10の合計値））÷512↑×512）｝÷1024↑

64ビットモードの場合：

↑｛（↑（72＋（計算式2〜計算式9，10の合計値））÷512↑×512）｝÷1024↑

pd_max_resident_rdarea_noオペランドを指定する場合に計算式8を加算します。

pd_max_temporary_object_noの値が1以上の場合に計算式9を加算します。

pd_max_tmp_table_rdarea_noの値が１以上の場合に計算式10 を加算します。

計算式1〜10を次に示します。

計算式の種類

共用メモリの計算式

計算式1

（単位：キロバイト）

●32ビットモードの場合

b×1.3＋c＋d＋f＋1.6＋q＋r＋4

＋｛［（a＋12）÷13］×1.1＋［（a＋62）÷63］＋3.7｝×（e＋3）＋3.5

＋｛

　　↑（↑（b÷64）↑）×（8÷16）↑×4×4

　　＋12×｛（b÷3）＋1−mod（b÷3, 2）｝

　　＋8×a×｛（e＋3）×2＋1＋MAX（e÷10，5）｝＋32＋20000

　　＋↑｛（c÷8）＋7｝÷64↑×8＋↑｛（f÷8）＋7｝÷64↑×8

　　＋MAX｛a×（e＋3），c÷8｝×104＋MAX｛a×（e＋3），f÷8｝×24

　　＋↑｛（q÷4）＋7｝÷64↑×8

　　＋↑｛[（r−（s×592＋t×916＋u×172））÷2]＋7｝÷64↑×8

　　＋MAX｛13×（e＋3），q÷4｝×88

　　＋MAX｛21×（e＋3），[r−（s×592＋t×916＋u×172）]÷2｝×60

　　＋44＋256＋1024＋512※１

　｝÷1024＋y＋7.5

＋↑｛248×v×w＋47×v＋72｝÷1024↑

＋↑｛↑（28＋（↑（32＋（（↑g÷127↑＋1）×2048＋128））÷32↑×32））

　　÷128↑×128

　　｝÷1024↑

　D

＋Σ（Ei）

　i=1

＋1024

pd_def_buf_control_area_assignオペランドにINITIALを指定するか，又はこのオペランドを省略した場合に加算します。

＋｛［（a＋12）÷13］×1.1＋［（a＋62）÷63］＋3.7｝×（e＋7）

●64ビットモードの場合

b×1.3＋c＋d＋f＋1.6＋q＋r＋5

＋｛［（a＋12）÷13］×1.2＋［（a＋62）÷63］×1.5＋4.1｝

×（e＋3）＋3.5

＋｛

　　↑（↑（b÷64）↑）×（8÷16）↑×4×4＋12

　　×｛（b÷3）＋1−mod（b÷3, 2）｝

　　＋8×a×｛（e＋3）×2＋1＋MAX（e÷10，5）｝＋48＋20000

　　＋↑｛（c÷8）＋7｝÷64↑×8＋↑｛（f÷8）＋7｝÷64↑×8

　　＋MAX｛a×（e＋3），c÷8｝×104＋MAX｛a×（e＋3），f÷8｝×40

　　＋↑｛（q÷4）＋7｝÷64↑×8

　　＋↑｛[（r−（s×600＋t×936＋u×184））÷2]＋7｝÷64↑×8

　　＋MAX｛13×（e＋3），q÷4｝×104

　　＋MAX｛21×（e＋3），[r−（s×600＋t×936＋u×184）]÷2｝×72

　　＋72＋256＋1536＋512※１

　｝÷1024＋y＋7.5

＋↑｛248×v×w＋64×v＋72｝÷1024↑

＋↑｛↑（56＋（↑（56＋（（↑g÷127↑＋1）×2048＋128））÷32↑×32））

　　÷128↑×128

　　｝÷1024

　D

＋Σ（Ei）

　i=1

＋1024

pd_def_buf_control_area_assignオペランドにINITIALを指定するか，又はこのオペランドを省略した場合に加算します。

＋｛［（a＋12）÷13］×1.2＋［（a＋62）÷63］×1.5＋4.1｝×（e＋7）

計算式2

（単位：バイト）

●32ビットモードの場合

500×1024

　　＋5072×（e＋15）＋（↑436×g÷16↑×16）＋48※１×g＋496×h

　　＋112×（p＋240）

　　＋96×x＋32×j＋132×｛19＋（e＋3）×3｝

　　＋48×n＋48×｛（e＋3）×2＋1＋MAX（5，（e＋3）÷10）｝

　　＋68×B＋152×（A＋120）＋80＋32×g＋64※２＋96※３＋368※４

　　＋（（↓（↑（g÷8）↑＋3）÷4↓）×4）×j

●64ビットモードの場合

500×1024

　　＋9416×（e＋15）＋（↑536×g÷16↑×16）

　　＋（↑56※１×g÷16↑×16）＋512×h

　　＋（↑136×（p＋240）÷16↑×16）

　　＋144×x＋80×j＋240×｛19＋（e＋3）×3｝

　　＋64×n＋96×｛（e＋3）×2＋1＋MAX（5，（e＋3）÷10）｝

　　＋68×B＋184×（A＋120）＋96＋48×g＋64※２＋128※３＋448※４

　　＋（（↓（↑（g÷8）↑＋7）÷8↓）×8）×j

計算式3

（単位：バイト）

●32ビットモードの場合

｛[（↑↑g÷8↑÷4↑）×4]＋8｝×｛（e＋3）×2＋12｝

●64ビットモードの場合

｛[（↑↑g÷8↑÷8↑）×8]＋8｝×｛（e＋3）×2＋12｝

計算式4

（単位：バイト）

●32ビットモードの場合

（32＋16×x）×（e×2＋7＋1）＋16

●64ビットモードの場合

（48＋32×x）×（e×2＋7＋1）＋16

計算式5

（単位：バイト）

56×ｚ＋16

計算式6

（単位：バイト）

●32ビットモードの場合

72＋52×C＋68×x

pd_dbbuff_trace_levelオペランドに1を指定する場合に加算します。

＋320×x

●64ビットモードの場合

96＋56×C＋72×x

pd_dbbuff_trace_levelオペランドに1を指定する場合に加算します。

＋640×x

計算式7

（単位：バイト）

●32ビットモードの場合

（32＋16×x）×10＋16

●64ビットモードの場合

（48＋32×x）×10＋16

計算式8

（単位：バイト）

16＋112＋（48＋48×G）＋（48＋32×Ｈ）

計算式9

（単位：バイト）

16＋80×I

計算式10

（単位：バイト）

↑（112＋（28＋J×52））÷8↑×8

ａ：pd_max_access_tablesオペランドの値

ｂ：pd_sql_object_cache_sizeオペランドの値

ｃ：pd_table_def_cache_sizeオペランドの値

ｄ：pd_auth_cache_sizeオペランドの値

ｅ：pd_max_usersオペランドの値

ｆ：pd_view_def_cache_sizeオペランドの値

ｇ：pd_max_rdarea_noオペランドの値

ｈ：pd_max_file_noオペランドの値

ｊ：インデクス用のグローバルバッファプール数

pdbufferに-Dの指定がないものは１，指定があるものは分割数を合計したものがグローバルバッファプール数となります。

ｎ：pd_lck_until_disconnect_cntオペランドの値

ｐ：pd_assurance_index_noオペランドの値

ｑ：pd_type_def_cache_sizeオペランドの値

ｒ：pd_routine_def_cache_sizeオペランドの値

ｓ：インストールしたプラグインの数

ｔ：DMLで使用するプラグイン関数の総数 ※５

ｕ：DMLで使用するプラグイン関数のパラメタ総数 ※５

ｖ：pd_max_list_usersオペランドの値

ｗ：pd_max_list_countオペランドの値

ｘ：総グローバルバッファ数（pdbufferオペランドの指定数）

pdbufferに-Dの指定がないものは１，指定があるものは分割数を合計したものがグローバルバッファプール数となります。

pd_dbbuff_modifyオペランドにYを指定している場合，pdbufferコマンドの指定数に，pd_max_add_dbbuff_noオペランドの値を加算して計算します。

ｙ：pd_registry_cache_sizeオペランドの値

ｚ：pd_inner_replica_controlオペランドの値

Ａ：pd_assurance_table_noオペランドの値

Ｂ：サーバ内の最大トランザクション数（2×e＋7）

Ｃ：pd_dfw_awt_processオペランドの値

D：指定したpdplgprmオペランドの総数

Ei：i番目のpdplgprmオペランドで指定した共用メモリのサイズ

Ｇ：pd_max_resident_rdarea_noオペランドの値

Ｈ：pd_max_resident_rdarea_shm_noオペランドの値

I：pd_max_temporary_object_noオペランドの値

Ｊ：pd_max_tmp_table_rdarea_noオペランドの値

T：空き領域の再利用機能を使用する表数

注※1

pd_max_list_users及びpd_max_list_countオペランドの両方とも0でない場合に加算します。

注※2

pd_max_ard_processオペランドが1以上の場合に加算します。

注※3

pd_max_reflect_process_countオペランドに1以上を指定した場合に加算します。

注※4

再編成時期予測機能を使用する場合に加算します。

注※5

DMLで使用するプラグイン関数の総数及びDMLで使用するプラグイン関数のパラメタの総数は，次に示すSQLで求められます。

SELECT COUNT(*),SUM(N_PARAM) FROM MASTER.SQL_PLUGIN_ROUTINES
WHERE PLUGIN_NAME = 'プラグイン名称'
AND (TIMING_DESCRIPTOR = 'ADT_FUNCTION'
    OR TIMING_DESCRIPTOR IS NULL
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'BEFORE_INSERT'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'AFTER_INSERT'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'BEFORE_UPDATE'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'AFTER_UPDATE'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'BEFORE_DELETE'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'AFTER_DELETE'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'BEFORE_PURGE_TABLE'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'AFTER_PURGE_TABLE'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'INDEX_SEARCH'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'INDEX_COUNT'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'INDEX_INSERT'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'INDEX_BEFORE_UPDATE'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'INDEX_AFTER_UPDATE'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'INDEX_DELETE'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'PURGE_INDEX'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'INDEX_MAINTENANCE_DEFERRED'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'BEFORE_INSERT_DC'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'BEFORE_UPDATE_DC'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'BEFORE_DATA_CHECK'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'AFTER_DATA_CHECK')

14.1.5　グローバルバッファが使用する共用メモリの計算式

グローバルバッファが使用する共用メモリサイズは，pdbuffer文ごとに計算式1で求めます。pd_dbbuff_modifyオペランドにYを指定している場合は，計算式2を加算します。計算式1及び2で求めた値を合計した値が，グローバルバッファが使用する共用メモリの所要量です。

pd_dbbuff_attributeオペランドにfixed又はhugepageを指定している場合，実メモリ上にページ固定されるため，仮想メモリを構成する実メモリがそのサイズ分減少します。また，残り実メモリとスワップ領域で構成される仮想メモリからもそのサイズ分確保されます。

pdbuffer文に-Dを指定している場合，分割した個々のグローバルバッファを一つのグローバルバッファとして計算します。例として，「pdbuffer -n 10000 -D 3」と指定した場合，「pdbuffer -n 3334」のグローバルバッファを1個と「pdbuffer -n 3333」のグローバルバッファを2個の計3個を指定したものとして計算します。

-n指定値が分割数×4より小さい場合，-nに4を指定した分割数分のpdbuffer文を指定したものとして計算します。例として，「pdbuffer -n 100 -D 100」と指定した場合，「pdbuffer -n 4」のグローバルバッファを100個指定したものとして計算します。

なお，pdbufferオペランドを省略した場合，HiRDBが共用メモリサイズを自動計算するので見積もりは必要ありません。

計算式の種類

共用メモリの計算式（単位：キロバイト）

計算式1

●32ビットモードの場合

n

Σ｛

i=1

　　↑｛752＋64＋（296＋64※１）×（Pi＋4）

　　＋（124＋80※２＋96×A×Mi）×Ui｝÷T↑×T

　　＋Si×｛Pi＋4＋（Ui×Mi×A）｝＋Vi

　　｝÷1024

●64ビットモードの場合

n

Σ｛管理領域部＋データ格納部｝÷1024

i=1

　　管理領域部：

　　　↑｛944＋64＋（480＋112※１）×（Pi＋4）

　　　＋（176＋96※２＋136×A×Mi）×Ui｝÷T↑×T

　　データ格納部：

　　　Si×｛Pi＋4＋（Ui×Mi×A）｝＋Vi

計算式2

●32ビットモードの場合

｛↑（↑（s×1024÷2）÷8↑＋112）÷2048↑×2048×

　↑a÷（s×1024）↑｝÷1024

●64ビットモードの場合

｛↑（↑（s×1024÷2）÷8↑＋144）÷2048↑×2048×

　↑a÷（s×1024）↑｝÷1024

n：グローバルバッファプール数

i：計算対象のグローバルバッファプール定義

P：グローバルバッファ面数

A：

pd_max_ard_processオペランドが1以上の場合は2

pd_max_ard_processオペランドが0の場合は1

M：一括入力最大ページ数

U：同時実行最大プリフェッチ数

T：グローバルバッファのバウンダリ

Linuxの場合

pd_dbbuff_dev_sector_sizeオペランドに512を指定した場合は2048，4096を指定した場合は4096

Linux以外の場合

4096

S：グローバルバッファに割り当てたRDエリアの最大ページ長

V：

Linuxの場合

pd_dbbuff_dev_sector_sizeオペランドに4096を指定し，かつSが4096の倍数でない場合は2048。

pd_dbbuff_dev_sector_sizeオペランドに4096を指定していない，又はSが4096の倍数の場合は0。

Linux以外の場合

0

s：SHMMAX指定値

a：計算式1の総計

注※1　LOB用グローバルバッファの場合に加算します。

注※2　pd_max_ard_processオペランドが1以上の場合に加算します。

14.1.6　SQL実行時に必要なメモリ所要量の計算式

(1)　グループ分け高速化機能実行時に必要なメモリ所要量の求め方

クライアント環境定義でPDSQLOPTLVLオペランドを指定するか，HiRDBシステム定義でpd_optimize_levelオペランドを指定（又は省略）した場合，適用条件を満たすSQLを実行すると，グループ分け高速化機能が働きます。このとき，HiRDBはクライアント環境定義のPDAGGRオペランドの値に基づいてプロセス固有領域を確保します。確保するメモリサイズを次に示します。

計算式

e＋↑d÷4↑×4＋↑（17＋4×a＋4×b＋c＋d）÷4↑×4×（N＋1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：バイト）

ａ：グループ化する列の数

ｂ：集合関数の演算数

COUNT，SUM，MAX，MINは一つにつき1で換算します。

AVG（COUNT），AVG（SUM）は一つにつき2で換算します。

ｃ：グループ化する列の列長（表「グループ化するときの列の長さ及び集合関数の演算領域の長さ」を参照して求めてください）

ｄ：集合関数の演算領域長（表「グループ化するときの列の長さ及び集合関数の演算領域の長さ」を参照して求めてください）

ｅ：32ビットモードの場合：MAX（4×N×24 ，16408）

64ビットモードの場合：MAX（8×N×40 ，32808）

Ｎ：クライアント環境定義のPDAGGRオペランドの値

表14‒4　グループ化するときの列の長さ及び集合関数の演算領域の長さ

列のデータ型

グループ化する列の列長

集合関数の演算領域長※１

INTEGER

4

6

SMALLINT

2

4※２

DECIMAL(p,s)

↑（p＋1）÷2↑

↑（p＋7）÷2↑※３

FLOAT

8

10

SMALLFLT

4

6

INTERVAL YEAR TO DAY

5

8

INTERVAL HOUR TO SECOND

4

6

CHAR(n)

n

n＋3

VARCHAR(n)

n＋2

n＋5

NCHAR(n)

2×n

2×n＋2

NVARCHAR(n)

2×n＋2

2×n＋4

MCHAR(n)

n

n＋3

MVARCHAR(n)

n＋2

n＋5

DATE

4

6

TIME

3

6

BLOB(n)

−

−

BINARY(n)

n＋2

n＋5

（凡例）−：該当しません。

注※1

集合関数がCOUNTの場合，集合関数演算領域長はデータ型にかかわらず6になります。

注※2

集合関数がAVG，SUMの場合は集合関数演算領域長は6になります。

注※3

集合関数がAVG，SUMの場合，集合関数演算領域長は次の値になります。

集合関数の値の型がDECIMAL型で精度が29けたのとき：18

集合関数の値の型がDECIMAL型で精度が38けたのとき：23

集合関数の値のデータ型の規則については，マニュアル「HiRDB SQLリファレンス」の「集合関数」を参照してください。

(2)　列ごとのデータ抑制指定時に必要なメモリ所要量の求め方

列ごとのデータ抑制を指定（CREATE TABLEの列定義にSUPPRESSを指定）した表に対してアクセスするときに使用するメモリサイズは，次に示す計算式で求められます。

計算式

a＋128　　（単位：バイト）

ａ：表中で列ごとのデータ抑制が指定されている列の定義長の合計値

(3)　ハッシュジョイン及び副問合せのハッシュ実行時に必要なメモリ所要量の求め方

クライアント環境定義でPDADDITIONALOPTLVLオペランドを指定するか，HiRDBシステム定義でpd_additional_optimize_levelオペランドを指定すると，SQL拡張最適化オプションが働きます。このSQL拡張最適化オプションで，「ハッシュジョイン，副問合せのハッシュ実行の適用（APPLY_HASH_JOIN）」を指定した場合，表の結合又は副問合せのSQLを実行すると，次に示すメモリサイズのプロセス固有領域を確保します。

計算式

●32ビットモードの場合
 a
Σ（13×1024＋6×1024×ｂ＋ｃ）
i=1

●64ビットモードの場合
 a
Σ （13×1024＋7×1024×ｂ＋ｃ）
i=1
　　　　　　　　　　　　　（単位：バイト）

ａ：SELECT文のハッシュジョイン最大数

SELECT文のハッシュジョイン最大数については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

ｂ：ハッシュ表行数によって適用されるハッシュジョイン処理を求めて，次に示す表から代入する値を決定してください。

ハッシュ表行数の目安

適用されるハッシュジョイン処理

ｂの値

1500以内

一括ハッシュジョイン

0.5

1500×（バケット分割数÷3）以内

バケット分割

ハッシュジョイン

1レベルバケット分割

1

1500×（バケット分割数÷3）²以内

2レベルバケット分割

2

1500×（バケット分割数÷3）²を超える場合

3レベルバケット分割

3

ハッシュ表行数：ジョインの場合はジョインの内表件数です。副問合せの場合は探索条件中の外への参照列を含む述語を除いた副問合せ探索件数です。

バケット分割数：MIN｛↓（ハッシュ表サイズ÷2）÷ハッシュ表ページ長↓，64｝

ハッシュ表サイズ：HiRDBシステム定義のpd_hash_table_sizeオペランド，又はクライアント環境変数のPDHASHTBLSIZEオペランドで指定した値です。

ハッシュ表ページ長：次に示す表からｃ（ハッシュ表最大行長）に対応するハッシュ表ページ長を選択してください。

ハッシュ表最大行長

ハッシュ表ページ長（単位：バイト）

0〜1012

4096

1013〜2036

8192

2037〜4084

16384

4085〜16360

32768

16361〜32720

↑（ハッシュ表最大行長＋48）÷2048↑×2048

ｃ：ハッシュ表最大行長

ハッシュ表最大行長については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

(4)　スナップショット方式指定時に必要なメモリ所要量の求め方

pd_pageaccess_modeオペランドを省略した場合又はSNAPSHOTを指定した場合，スナップショット方式を適用するSQL文を実行すると，データベース検索時のページアクセス方式にスナップショット方式を使用します。このとき，表又はインデクスの格納RDエリアのページサイズに基づいて，動的に次に示すメモリサイズのプロセス固有領域を確保します。

計算式

a×2　　（単位：バイト）

ａ：検索対象の表又はインデクスが格納されているRDエリア中の最大ページ長

ただし，LOB用RDエリアは除きます。

(5)　先頭からn行の検索結果を取得する機能実行時に必要なメモリ所要量の求め方

先頭からn行の検索結果を取得する機能を使用すると，検索結果の先頭（又はユーザが指定した先頭からのオフセット行数分読み飛ばした位置）からn行取得できます。

LIMIT句に指定した行数が1以上で，（オフセット行数＋LIMIT句に指定した行数）の値が32,767以下の場合，（オフセット行数＋LIMIT句に指定した行数）以内に入り得る行をメモリに保持します。確保するプロセス固有領域のメモリサイズは，次に示す計算式で求められます。なお，（オフセット行数＋LIMIT句に指定した行数）の値が32,768以上になる場合は作業表を作成するため，「作業表用ファイルの容量の見積もり」を参照してください。

計算式

｛100＋（a＋2）×（オフセット行数＋LIMIT句に指定した行数）｝×b
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：バイト）

ａ：行長

行長は32,720バイト以下でなければなりません。行長は次の計算式で求められます。

 m
Σ（Ai）＋2×m＋4＋c
i=1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：バイト）

m：選択式，GROUP BY句，又はORDER BY句に指定した列数

FOR UPDATE句を指定した場合は1を加算してください。ただし，選択式にROWを指定している場合は表の全列数になります。

Ai：先頭n行保持領域に格納する行のi番目の列データ長

列のデータ長については，表「データ長一覧」を参照し，dに定義長を代入して求めてください。

ただし，BLOBデータ，定義長が256バイト以上の文字データ（各国・混在文字データも含む），BINARYデータのうち，下記に属さない列の場合は12バイトになります。

DISTINCT句指定の選択式に指定する列

UNION [ALL]によって集合演算対象となっている問合せ指定中の選択式

ORDER BY句に指定した列

また，FOR UPDATE句を指定した場合に，mに加算した1に対応するAiは12バイトとします。

c：8

ただし，次の場合は0になります。

検索対象の表にEXモードで排他が掛かっている場合

WITHOUT LOCKを指定した場合

グループ分け高速化機能を指定した場合

複数の表を結合する場合

b：先頭n行保持領域数

先頭n行の保持領域数は次の計算式で求められます。

1＋UNION [ALL]句指定数

(6)　探索条件にインデクス型プラグイン専用関数を指定したSQL文実行時に必要なメモリ所要量の求め方

探索条件にインデクス型プラグイン専用関数を指定したSQL文の実行時に確保するプロセス固有領域のメモリサイズは，次に示す計算式で求められます。

計算式

a×500＋（20＋6）×800＋16　　（単位：バイト）

ａ：行長。行長は次の計算式で求められます。

 m
Σ（Ai）＋4×（m＋2）＋12＋4＋8
i=1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：バイト）

m：選択式，結合条件，GROUP BY句，又はORDER BY句に指定した列数

FOR UPDATE句を指定した場合は1を加算してください。ただし，選択式にROWを指定している場合は表の全列数になります。

Ai：取り出す行のi番目の列データ長

列のデータ長については，表「データ長一覧」を参照し，dに定義長を代入して求めてください。

ただし，BLOBデータ，又は定義長が256バイト以上の文字データ（各国・混在文字データも含む）で，下記に属さない列の場合は12バイトになります。

結合条件中に指定する列（結合列）

DISTINCT句指定の選択式に指定する列

限定述語の副問合せ中の選択式に指定する列

IN述語の副問合せ中の選択式に指定する列

UNION [ALL]，又はEXCEPT [ALL]によって集合演算対象となっている問合せ指定中の選択式

ORDER BY句に指定した列

また，FOR UPDATE句を指定した場合に，mに加算した1に対応するAiは12バイトとします。

(7)　拡張SQLエラー情報出力機能使用時に必要なメモリ所要量の求め方

拡張SQLエラー情報出力機能を使用した場合，次のときにプロセス固有領域を確保します。

(a)　OPEN文実行時

計算式

●32ビットモードの場合
（16＋16×m）＋a
●64ビットモードの場合
（24＋24×m）＋a
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：バイト）

a：？パラメタ又は埋込み変数のデータ長の合計

　m

a=Σ（ai）

　i=1

ｍ：SQL文中の？パラメタ又は埋込み変数の数

ai：i番目の？パラメタ又は埋込み変数のデータ長

埋込み変数又は？パラメタのデータ長を次の表に示します。

表14‒5　埋込み変数又は？パラメタのデータ長

データ型

列長（標識変数なし）

列長（標識変数あり，埋込み変数又は？パラメタ）

INTEGER

4

6

SMALLINT

2

4

DECIMAL(p，s)

↑（p＋1）÷2↑

↑（p＋5）÷2↑

FLOAT

8

10

SMALLFLT

4

6

INTERVAL YEAR TO DAY

5

7

INTERVAL HOUR TO SECOND

4

6

CHAR(n)

n

n＋2

VARCHAR(n)

n＋2

n＋4

NCHAR(n)

2×n

2×n＋2

NVARCHAR(n)

2×n＋2

2×n＋4

MCHAR(n)

n

n＋2

MVARCHAR(n)

n＋2

n＋4

DATE

4

6

TIME

3

5

BLOB(n)

n＋4

n＋8

TIMESTAMP(p)

7＋（p÷2）

9＋（p÷2）

BINARY(n)

n＋4

n＋8

(b)　定義系SQLのPREPARE文実行時

計算式

SQL文長＋20
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：バイト）

(8)　部分構造インデクスの定義，又は部分構造インデクスを定義した表の更新時に必要なメモリ所要量の求め方

(a)　部分構造インデクスの定義時

定義系SQLのCREATE INDEXで部分構造インデクスを定義する場合に確保するプロセス固有領域は，次に示す計算式で求められます。

計算式

（インデクスキー長※×100＋64）　　（単位：バイト）

注※

表に定義する部分構造インデクスの最大定義長です。

(b)　部分構造インデクスを定義した表の更新時

操作系SQLのINSERT，UPDATE，又はDELETEで部分構造インデクスを定義した表を更新する場合に確保するプロセス固有領域は，次に示す計算式で求められます。

計算式

（インデクスキー長※１×100＋64＋128）＋Σ（インデクスキー長＋128）※２　　（単位：バイト）

注※1

表に定義している部分構造インデクスの最大定義長です。

注※2

USING UNIQUE TAG指定の部分構造インデクス数です。

(9)　圧縮列に対して操作系SQLを実行する場合に必要なメモリ所要量の求め方

SQL実行時，データの格納，及び抽出対象に圧縮列が含まれる場合，次に示すメモリサイズのプロセス固有領域を確保します。

計算式

MIN（圧縮分割サイズ，圧縮列の定義長）※×C＋L　　（単位：バイト）

C：次に示すどれかの条件に該当する場合は2。該当しない場合は1。

SUBSTR関数を使用している

POSITION関数を使用している

後方削除更新をしている

L：SQLの実行対象となる圧縮表が格納されているRDエリアのページ長

複数のRDエリアが対象になる場合は，最大のページ長で計算する。

注※

SQLの実行対象となる全圧縮列の中で最大になる値で計算します。

14.1.7　SQL前処理時に必要なメモリ所要量の計算式

(1)　ストアドプロシジャを使用しない場合に必要なメモリ所要量の求め方

ストアドプロシジャを使用しない場合，SQL前処理時に確保するメモリサイズは，次に示す計算式で求められます。

計算式

↑｛
　　2586＋Si×60＋Pi×20＋Ti×1424＋Ci×Ti×72＋Wi×776＋Ti×Wi×72
　　＋Ki×276＋Ki×Ti×72＋Li×3＋Li×Ti＋Di×Ti×134＋Ari×108
　　＋Gi×44＋Sli×40＋Upi×110＋Fi×90＋ Ti×Cwi×48
　　＋MAX（Pi，Wpi）×60
　｝×1.2 ÷1024↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：キロバイト）

Si：SQL文中の検索項目数

Pi：SQL文中の埋込み変数，？パラメタ又はSQLパラメタの数

Ti：SQL文中の表名の数

Ci：SQL文中の列名の数

Wi：SQL文中の論理演算子（AND及びOR）に出てくる述語の数

Ki：SQL文中の定数の数

Li：SQL文中の定数の長さの合計（単位：バイト）

Di：SQL文中に定義された格納条件の総数

Ari：SQL文中の四則演算及び連結演算の数

Gi：SQL文中のGROUP BY句に指定した列の数

Ori：SQL文中のORDER BY句に指定した列指定又はソート項目指定番号の数

Fi：SQL文中の集合関数及びスカラ関数の総数

Sli：SQL文中の問合せ指定の数

Upi：SQL文中の更新列数

Cwi：SQL文中のCASE式中のWHENの数

Wpi：SQL文中のWITH句に対応する変数の数

注

SELECT_APSLが適用されている場合は，前記の計算式で求めた値を３倍してください。

SELECT_APSLが適用されているかどうかについては，アクセスパス表示ユティリティ（pdvwopt）を使用すると分かります。アクセスパス表示ユティリティ（pdvwopt）については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

(2)　ストアドプロシジャを使用する場合に必要なメモリ所要量の求め方

ストアドプロシジャを使用する場合，SQL前処理時に確保するメモリサイズ（単位：キロバイト）は，「ストアドプロシジャを使用しない場合に必要なメモリ所要量の求め方」の計算式で求めた値に，ストアドプロシジャごとのプロシジャ制御用オブジェクト長を加算します。プロシジャ制御用オブジェクト長の計算式については，システム共通定義のpd_sql_object_cache_sizeオペランドの1ストアドプロシジャのプロシジャ制御用オブジェクト長を参照してください。1ストアドプロシジャのプロシジャ制御用オブジェクト長については，マニュアル「HiRDB システム定義」の「1ルーチンのルーチン制御用オブジェクト長の計算式」を参照してください。

14.1.8　BLOB型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量の計算式（HiRDB/シングルサーバの場合）

BLOB型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量は次に示す計算式で求められます。

計算式

ａ＋ｂ＋17　　　（単位：キロバイト）

ａ：1SQL文中に指定するBLOB型入力変数又は出力変数で，実行するSQL文の中で次に示す計算式の結果が最大となる値です。

↑｛
 c
Σ（BLOB型入力変数iの実長※１＋118）＋
i=1
 d
Σ（BLOB型出力変数jの定義長※２＋86）
j=1
｝÷1024↑

注※１

埋込み変数でUAPからHiRDBサーバに受け渡されたBLOB型データの実際の長さです。

注※２

HiRDBからUAPに返すBLOB型データを受け取るUAPの埋込み変数の宣言長です。INSERT−SELECT文の場合は，SELECT側で射影するBLOB列を出力変数とみなします。

ｂ：同時オープン中のカーソルで結合検索を行うSQL文の組み合わせで，次に示す計算式の結果が最大となる値です。

↑｛
 e
Σ｛
i=1
 d
Σ（BLOB型出力変数jの定義長＋18）｝
j=1
｝÷1024↑

ｃ：入力変数の数

ｄ：出力変数の数

ｅ：同時オープン中のカーソル数

14.1.9　ブロック転送又は配列FETCHで必要なメモリ所要量の計算式

ブロック転送又は配列FETCHで必要なメモリ所要量は，次の計算式で求められます。

条件

PDBLKBUFFSIZEオペランドの指定値

省略又は0

1以上

FETCH文のINTO句に配列型の埋込み変数を指定する

計算式1

FETCH文のINTO句に配列型の埋込み変数を指定しない

PDBLKFオペランドを省略又は1

−

計算式2

PDBLKFオペランドが2以上

計算式1

（凡例）−：該当しません。

計算式1

↑｛864＋16×ａ＋（6×ａ＋2×d＋ｂ）×ｃ｝÷1024↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：キロバイト）

ａ：SELECT句で指定する検索項目数

ｂ：FETCH文で受け取る検索結果中の1行のデータ長（各列の最大長の合計。単位はバイト）

ｃ：PDBLKFオペランドの指定値又は配列数

ｄ：SELECT句で指定する検索項目で，BINARY型を指定した選択式の数

計算式2

MAX（X₁，X₂）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：キロバイト）

X₁：↑（864＋22×a＋2×c＋b）÷1024↑

X₂：PDBLKBUFFSIZEオペランドの値

ａ：SELECT句で指定する検索項目数

ｂ：FETCH文で受け取る検索結果中の1行のデータ長（実際に取得する各列の長さの合計。単位はバイト）

ｃ：SELECT句で指定する検索項目で，BINARY型を指定した選択式の数

14.1.10　インメモリデータ処理で必要なメモリ所要量

インメモリデータ処理で必要なメモリ所要量は次に示す計算式で求められます。

計算式

計算式１＋D×2　　（単位：キロバイト）

計算式1

n
Σ　↑｛736＋32×A＋48＋448×B＋2048＋C×B｝÷1024↑　　（単位：キロバイト）
i=1

n：インメモリRDエリアの数

A：インメモリRDエリアを構成するHiRDBファイル数

B：インメモリRDエリアの総ページ数

C：インメモリRDエリアのページサイズ

D：計算式2の値

計算式2（インメモリデータバッファが使用する共用メモリセグメント数）

↑計算式１の値÷（SHMMAXオペランドの値×1024）↑

計算式2は1RDエリア当たりの計算式です。インメモリRDエリアの数だけ計算してください。

計算式2で求めた値は，pd_max_resident_rdarea_shm_noオペランド又はOSのオペレーティングシステムパラメタの見積もりに使います。

14.2　HiRDB/パラレルサーバのメモリ所要量の見積もり

ここでは，HiRDB/パラレルサーバを構成する各ユニットのメモリ所要量の見積もり方法について説明します。ここで説明する項目を次に示します。

メモリ配置

メモリ所要量の計算式

ユニットコントローラが使用する共用メモリの計算式

各サーバが使用する共用メモリの計算式

グローバルバッファが使用する共用メモリの計算式

SQL実行時に必要なメモリ所要量の計算式

SQL前処理時に必要なメモリ所要量の計算式

BLOB型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量の計算式（フロントエンドサーバの場合）

ブロック転送又は配列FETCHで必要なメモリ所要量の計算式（フロントエンドサーバの場合）

BLOB型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量の計算式（バックエンドサーバ又はディクショナリサーバの場合）

14.2.1　メモリ配置

HiRDB/パラレルサーバの各ユニットのメモリ配置を次の図に示します。

図14‒2　HiRDB/パラレルサーバの各ユニットのメモリ配置

HiRDB/パラレルサーバの各ユニットの共用メモリの詳細を次の表に示します。

表14‒6　HiRDB/パラレルサーバの各ユニットの共用メモリの詳細

項目

共用メモリの種類

ユニットコントローラ用共用メモリ

グローバルバッファ用共用メモリ

ユティリティ用共用メモリ

セキュリティ監査情報用バッファ用共用メモリ

プロセス間メモリ通信用共用メモリ

トラブルシュート情報取得用共用メモリ

使用目的

システム制御

グローバルバッファ

ユニットコントローラとユティリティとの通信

セキュリティ監査情報用バッファ

クライアント—サーバプロセス間メモリ通信

トラブルシュート情報取得

使用プロセス

全HiRDBプロセス

バックエンドサーバ，ディクショナリサーバ

ユティリティプロセス

フロントエンドサーバ

フロントエンドサーバ，クライアントプロセス

全HiRDBプロセス

セグメント数

1個

グローバルバッファの動的変更機能を使用しない場合

1〜512個※１

グローバルバッファの動的変更機能を使用している場合

32ビットモード：

1〜1,012個※１

64ビットモード

：1〜1,512個※１

1個

1個

環境変数PDIPC=MEMORYで接続中のクライアント数（0〜2000）×2個

1個

1セグメントの上限

表「HiRDB/パラレルサーバの各ユニットが使用するメモリ所要量」を参照してください。オペレーティングシステムパラメタのshmmaxの値は，計算値以上にしてください。

SHMMAXオペランドの値でセグメントを分割します。オペレーティングシステムパラメタのshmmaxの値は，SHMMAXオペランドの値以上にしてください。

表「HiRDB/パラレルサーバの各ユニットが使用するメモリ所要量」を参照してください。オペレーティングシステムパラメタのshmmaxの値は，計算値以上にしてください。

表「HiRDB/パラレルサーバの各ユニットが使用するメモリ所要量」を参照してください。オペレーティングシステムパラメタのshmmaxの値は，計算値以上にしてください。

表「HiRDB/パラレルサーバの各ユニットが使用するメモリ所要量」を参照してください。オペレーティングシステムパラメタのshmmaxの値は，計算値以上にしてください。

10メガバイト

確保条件

なし

グローバルバッファ定義が存在すること

pd_utl_exec_mode=1指定

pd_aud_file_nameオペランドによる監査証跡ファイル用のHiRDBファイルシステム領域名の指定

クライアント環境変数PDIPC=MEMORYで接続中クライアントあり

なし

作成契機

ユニット起動時（ユーザサーバホットスタンバイ又は高速系切り替え機能使用時の待機ユニットの起動を含む）

サーバ起動時（高速系切り替え機能使用時の待機ユニットの起動を含む）

pdbufmod -k {add｜upd}実行時

ユティリティ実行時

フロントエンドサーバ起動時

クライアントとサーバの接続時

ユニット起動時（ユーザサーバホットスタンバイ又は高速系切り替え機能使用時の待機ユニットの起動を含む）

削除契機

次回ユニット起動時（ユーザサーバホットスタンバイ又は高速系切り替え機能使用時の待機ユニットの起動を含む）

pdbufmod -k del実行時

正常終了又は計画停止の場合：サーバ終了時

強制停止，異常終了，又は高速系切り替え機能使用時の待機ユニットの停止の場合：次回ユニット起動時

ユティリティ終了後10分後

フロントエンドサーバ終了時

クライアントとサーバの接続切り離し時

ユニット停止時

pdls -d memによる表示

表示される

表示される

表示される

表示される

表示されない

表示されない

pdls -d memのSHM-OWNER

MANAGER

サーバ名

UTILITY

AUDDEF

表示なし

表示なし

関連オペランド

pd_shmpool_attribute

pd_dic_shmpool_size

pd_bes_shmpool_size

pd_dbbuff_attribute

pd_dbbuff_modify

pdbuffer

SHMMAX

pd_utl_exec_mode

セキュリティ監査機能に関するオペランド※２

PDIPC

PDSENDMEMSIZE

PDRECVMEMSIZE

pd_prf_trace

備考

−

−

pd_utl_exec_mode=1の場合だけ作成されます（pd_utl_exec_mode=0の場合，該当する領域はユニットコントローラ用共用メモリ内に確保されます）。

−

−

Linuxの場合トラブルシュート情報取得用共用メモリを/dev/shm下に配置するため，/dev/shmの最大容量≧稼働させるHiRDBのユニット数×10メガバイトを満たす必要があります。

（凡例）−：該当しません。

注※１

グローバルバッファ割り当てバックエンドサーバ又はディクショナリサーバ当たりの数です。

注※２

詳細はマニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

14.2.2　メモリ所要量の計算式

HiRDB/パラレルサーバの各ユニットが使用するメモリ所要量は，次の表に示すすべての項目を加算した値です。

なお，OSのオペレーティングシステムパラメタのshmmaxの指定値については，「OSのオペレーティングシステムパラメタの見積もり」を参照してください。

共用メモリサイズが増加すると，ページフォルトの発生回数が増加し，トランザクション性能に影響を与えるおそれがあります。各オペランドの指定値の目安を参照し，システムに合わせて適切な値を指定することを検討してください。

表14‒7　HiRDB/パラレルサーバの各ユニットが使用するメモリ所要量

項目

メモリ所要量（単位：キロバイト）

プロセス固有領域

ユニットコントローラ全プロセスが使用するプロセス固有領域

●32ビットモードの場合

J＋K×ユニット内FES数＋L×（ユニット内BES数＋ユニット内DS数）＋↑｛（64＋48×（v＋1））×（pd_max_server_processの値−w−3）＋（64＋48×（ac＋1））×3＋z｝÷1024↑

●64ビットモードの場合

J＋K×ユニット内FES数＋L×（ユニット内BES数＋ユニット内DS数）＋↑｛（64＋64×（v＋1））×（pd_max_server_processの値−w−3）＋（64＋64×（ac＋1））×3＋z｝÷1024↑＋ab

●プラグインを使用する場合，加算します。

＋1400

●pd_max_ard_processオペランドが1以上の場合，加算します。

＋s

●リアルタイムSANレプリケーションを使用する場合，加算します。

＋↑（A＋B＋C）÷1024↑

●pd_process_terminatorオペランドにfixedを指定した場合，加算します。

＋M×（pd_process_terminator_maxの値−1）

●インメモリデータ処理を行う場合，加算します。

＋↑｛T×（pd_max_bes_processの値×2＋7）×ユニット内BES数｝÷1024↑

●通信トレース格納最大数を変更する場合，加算します。

＋↑V÷1024↑

●通信暗号化機能を適用する場合，加算します。

＋af＋ag×クライアント同時接続発生数※6

各サーバプロセスが使用するプロセス固有領域※１ ※２

フロントエンドサーバ

（N＋h＋m＋p＋q＋ad）×b＋y

●通信トレース格納最大数を変更する場合，加算します。

＋↑W÷1024↑

●通信暗号化機能を適用する場合，加算します。

＋ah×(b＋3)

ディクショナリサーバ

pd_work_buff_mode=each指定時

｛P＋i＋m＋（a＋9）×2＋r＋t｝×b＋y＋S

●通信トレース格納最大数を変更する場合，加算します。

＋↑W÷1024↑

pd_work_buff_mode=pool指定又は省略時

●32ビットモードの場合

（P＋i＋m＋a＋↑a÷128×0.1↑＋11＋n＋r＋t）×b＋y＋S

●64ビットモードの場合

（P＋i＋m＋a＋↑a÷128×0.1↑＋15＋n＋r＋t）×b＋y＋S

●通信トレース格納最大数を変更する場合，加算します。

＋↑W÷1024↑

pd_work_buff_mode=pool2指定

●32ビットモードの場合

（P＋i＋m＋↑a÷128×0.1↑＋11＋n＋r＋t）×b＋y＋S＋(a×ae)

●64ビットモードの場合

（P＋i＋m＋↑a÷128×0.1↑＋15＋n＋r＋t）×b＋y＋S＋(a×ae)

●通信トレース格納最大数を変更する場合，加算します。

＋↑W÷1024↑

バックエンドサーバ

pd_work_buff_mode=each指定時

｛Q＋g＋（a＋9）×c＋i＋m＋r＋t｝

×（b＋3）＋y＋S

●インメモリデータ処理を行う場合，加算します。

＋↑｛T×（b＋3）｝÷1024↑

●通信トレース格納最大数を変更する場合，加算します。

＋↑W÷1024↑

pd_work_buff_mode=pool指定又は省略時

●32ビットモードの場合

（Q＋g＋a＋↑a÷128×0.1↑＋11＋i＋m＋n＋r＋t）×（b＋3）＋y＋S

●64ビットモードの場合

（Q＋g＋a＋↑a÷128×0.1↑＋15＋i＋m＋n＋r＋t）×（b＋3）＋y＋S

●インメモリデータ処理を行う場合，加算します。

＋↑｛T×（b＋3）｝÷1024↑

●通信トレース格納最大数を変更する場合，加算します。

＋↑W÷1024↑

pd_work_buff_mode=pool2指定

●32ビットモードの場合

（Q＋g＋↑a÷128×0.1↑＋11＋i＋m＋n＋r＋t）×（b×3）＋y＋S＋(a×ae)

●64ビットモードの場合

（Q＋g＋↑a÷128×0.1↑＋15＋i＋m＋n＋r＋t）×（b×3）＋y＋S＋(a×ae)

●インメモリデータ処理を行う場合，加算します。

＋↑｛T×（b＋3）｝÷1024↑

●通信トレース格納最大数を変更する場合，加算します。

＋↑W÷1024↑

共用メモリ

ユニットコントローラ用共用メモリ中，ユニットコントローラが使用する領域

↑d÷1024↑

ユニットコントローラ用共用メモリ中，各サーバが使用する領域※１

e

グローバルバッファ用共用メモリ

f

インメモリデータ処理用共用メモリ

U

ユティリティ用共用メモリ

u

セキュリティ監査情報用バッファ用共用メモリ

●システムによる自動計算の場合

↑0.3＋MAX｛（R＋100），（R×1.2）｝×0.25↑

●ユーザ指定値（pd_audit_def_buffer_sizeオペランドを指定）にする場合

pd_audit_def_buffer_sizeの指定値

プロセス間メモリ通信用共用メモリ※３

j×k

OSの領域※４

PTEの領域※５

●共用メモリのページ固定をしていない場合

（↑プロセス固有領域の合計サイズ÷510↑＋pd_max_server_processの値×16＋13）＋｛（↑共用メモリの合計サイズ÷510↑＋17）×pd_max_server_processの値｝

●共用メモリのページ固定をしている場合

（↑プロセス固有領域の合計サイズ÷510↑＋pd_max_server_processの値×16＋13）＋｛（↑共用メモリの合計サイズ÷261120↑＋13）×pd_max_server_processの値｝

注※１

ユニット内に複数のサーバ（システムマネジャを除きます）がある場合は，サーバごとに計算した値をすべて加算してください。

ただし，影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合は，次の手順で求めた値を，ユニット内の全バックエンドサーバのメモリ所要量として加算してください。

ユニット内のホストBES及びゲストBESとして受け入れ可能なBESごとに，計算式中の最大BESプロセス数（変数b，及び，変数yと変数Wで使用する最大起動プロセス数）を，ユニット内の最大プロセス数（pd_ha_max_server_process）に置き換えて計算した値を求めます。

1で求めた中で最大の値を加算してください。

注※２

プラグインを使用する場合は，1サーバプロセス当たり300を加算してください。

注※３

クライアント環境定義でPDIPC=MEMORYを指定した場合に加算します。プロセス間メモリ通信機能及びクライアント環境定義については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

なお，HiRDBサーバ又はHiRDBクライアントのどちらかが32ビットモードの場合，プロセス間メモリ通信機能で使用する共用メモリは32ビット空間内に確保されます。

注※４

OSが使用する領域の詳細は公開されていないため，あくまでHiRDBが確保するメモリ所要量を基にした目安です。実際の値とは大きく異なる場合があるので，正確な値については実際の環境で測定してください。

注※５

PTEについては，「システム設計」を参照してください。

注※６

HiRDBに対してクライアントが接続を同時に要求する最大数です。

例えば，ある時刻に10個のクライアントを起動し，そのあとの時刻にさらに5個のクライアントを起動する場合，同時に要求する最大数は10となります。

ａ：pd_work_buff_sizeオペランドの値

ｂ：次のうちのどれかの値

ディクショナリサーバの場合は，（pd_max_dic_processオペランドの値＋pd_max_reflect_process_countオペランドの値）となります。

バックエンドサーバの場合は，次の値となります。

影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：

メモリ所要量を計算するユニットのpd_ha_max_server_processオペランドの値

上記以外のユニットの場合：

pd_max_bes_processオペランドの値＋pd_max_reflect_process_countオペランドの値

pd_max_dic_process又はpd_max_bes_processオペランドを省略する場合は，（pd_max_usersオペランドの値＋pd_max_reflect_process_countオペランドの値）となります。

ｃ：最大作業表数

SQL文ごとの作業表数を表「SQL文ごとの作業表数の求め方」から求めます。表「SQL文ごとの作業表数の求め方」から求めた作業表数のうちで最大のものを最大作業表数とします。

ｄ：「ユニットコントローラが使用する共用メモリの計算式」で求めた値

ｅ：「各サーバが使用する共用メモリの計算式」で求めた値

ｆ：「グローバルバッファが使用する共用メモリの計算式」で求めた値

ｇ：SQL実行時に必要なメモリ所要量

計算式については，「SQL実行時に必要なメモリ所要量の計算式」を参照してください。

ｈ：SQL前処理時に必要なメモリ所要量

計算式については，「SQL前処理時に必要なメモリ所要量の計算式」を参照してください。

ｉ：LOBバッファ一括入出力ワークメモリ

該当するサーバのLOB用RDエリアにLOB用グローバルバッファを指定している場合だけ（システム共通定義のpdbufferオペランドに-bを指定している場合），62キロバイトを加算してください。

ｊ：プロセス間メモリ通信機能を使用するクライアントの最大同時実行数

分からない場合は，プロセス間メモリ通信機能を使用する全クライアント数，又はpd_max_usersオペランドの値を代入してください。

ｋ：プロセス間メモリ通信機能を使用する全クライアントのデータ送受信用メモリサイズ（クライアント環境定義のPDSENDMEMSIZEの値＋PDRECVMEMSIZEの値）の平均値

ｍ：Java仮想マシンが使用するメモリ所要量

Javaストアドプロシジャ又はJavaストアドファンクションを使用する場合に，Java仮想マシンが使用するメモリ所要量を加算します。Java仮想マシンが使用するメモリ所要量は，Java仮想マシンのオプション（Hewlett-Packard JRE 1.2.2.04の場合は-Xms，-Xmx，-Xmnオプション）やJava仮想マシンのバージョンによって異なります。Java仮想マシンが使用するメモリ所要量については，Java仮想マシンのマニュアルを参照してください。

ｎ：作業表用増分メモリサイズ

pd_work_buff_expand_limitオペランドを指定する場合に作業表用増分メモリサイズを加算します。作業表用増分メモリサイズは次に示す計算式から求めます。

作業表用増分メモリサイズ（キロバイト）＝作業表用増分バッファサイズ＋↑（作業表用の増分バッファサイズ÷128）×0.1↑

作業表用増分バッファサイズ（キロバイト）＝MAX（0，ハッシュジョイン，副問合せのハッシュ実行による作業表用増分バッファサイズ）＋MAX（0，作業表数の増加による作業表用増分バッファサイズ）

ハッシュジョイン，副問合せのハッシュ実行による作業表用増分バッファサイズ＝MIN｛（ハッシュジョイン，副問合せのハッシュ実行をするときの作業表用バッファサイズ−pd_work_buff_sizeオペランドの値），（pd_work_buff_expand_limitオペランドの値−pd_work_buff_sizeオペランドの値）｝×ハッシュジョイン，副問合せのハッシュ実行をする同時実行ユーザ数

ハッシュジョイン，副問合せのハッシュ実行をするときの作業表用バッファサイズの求め方については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

作業表数の増加による作業表用増分バッファサイズ＝MIN｛（使用作業表数×128−pd_work_buff_sizeオペランドの値），（pd_work_buff_expand_limitオペランドの値−pd_work_buff_sizeオペランドの値）｝×（使用作業表数がpd_work_buff_sizeオペランドの値÷128以上になるユーザ数）

使用作業表数＝MAX（1SQL文が使用する作業表用ファイルの数，ASSIGN LIST文が使用する作業表用ファイルの数）

1SQL文が使用する作業表用ファイルの数，及びASSIGN LIST文が使用する作業表用ファイルの数の求め方については，「最大ファイル数の見積もり（pdfmkfs -lコマンド）」を参照してください。

ｐ：BLOB型データ用に必要なメモリ所要量

計算式については，「BLOB型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量の計算式（フロントエンドサーバの場合）」を参照してください。

ｑ：サーバ側でブロック転送又は配列FETCHで必要なメモリ所要量

計算式については，「ブロック転送又は配列FETCHで必要なメモリ所要量の計算式（フロントエンドサーバの場合）」を参照してください。

ｒ：BLOB型データ用に必要なメモリ所要量

計算式については，「BLOB型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量の計算式（バックエンドサーバ又はディクショナリサーバの場合）」を参照してください。

ｓ：非同期READ用メモリサイズ

pd_max_ard_processオペランドが1以上の場合に加算します。次に示す計算式から求めます（単位：キロバイト）。

（90＋
90
Σ RDエリア用HiRDBファイルシステム領域管理用メモリ）
i=1
×pd_max_ard_processの値

RDエリア用HiRDBファイルシステム領域管理用メモリは計算値の大きい順に90領域を計算に使用します。サーバで使用する領域数が90領域に満たない場合，その領域まで計算します。

HiRDBファイルシステム領域管理用メモリはそれぞれの領域の初期設定時のパラメタを使用して，次の計算式から求めます（単位：キロバイト）。

なお，領域の初期設定時のパラメタはpdfstatfsコマンドに-Aオプションを指定して実行することで確認できます。

｛（ファイル数※１＋増分数※２）÷64｝×1.5※３

注※1　pdfmkfs -l指定値，又はpdfstatfs実行結果の[available file count]に表示される値です。

注※2　pdfmkfs -e指定値，又はpdfstatfs実行結果の[available expand count]に表示される値です。

注※3　領域サイズ（pdfmkfs -n指定値）が2048以上の場合に乗算します。

ｔ：HiRDBファイルシステム用メモリサイズ

次に示す計算式から求めます（単位：キロバイト）。

604＋作業表用HiRDBファイルシステム領域管理用メモリ＋
システムログ用HiRDBファイルシステム領域管理用メモリ＋
90
ΣRDエリア用HiRDBファイルシステム領域管理用メモリ
i=1

作業表用及びシステムログ用HiRDBファイルシステム領域管理用メモリは，サーバで使用するHiRDBファイルシステム領域で計算値が最大になるものを使用します。RDエリアの場合は計算値の大きい順に90領域を計算に使用します。サーバで使用する領域数が90領域に満たない場合，その領域まで計算します。

HiRDBファイルシステム領域管理用メモリはそれぞれの領域の初期設定時のパラメタを使用して，次の計算式から求めます（単位：キロバイト）。

なお，領域の初期設定時のパラメタはpdfstatfsコマンドに-Aオプションを指定して実行することで確認できます。

｛（ファイル数※１＋増分数※２）÷64｝×1.5※３

注※1　pdfmkfs -l指定値，又はpdfstatfs実行結果の[available file count]に表示される値です。

注※2　pdfmkfs -e指定値，又はpdfstatfs実行結果の[available expand count]に表示される値です。

注※3　領域サイズ（pdfmkfs -n指定値）が2048以上の場合に乗算します。

ｕ：pd_utl_exec_modeの値が0の場合：0

pd_utl_exec_modeの値が1の場合：b×201

ｖ：ユニット制御情報定義として有効なpd_module_trace_maxの値

ｗ：ユニット内の全サーバプロセスに対して，（最大起動プロセス数＋3）を合計した値

最大起動プロセス数については，マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

ｙ：ユニット内の各サーバプロセスに対して次の計算式で求めた値の総和

32ビットモードの場合：

↑｛（64＋48×（pd_module_trace_maxの値＋1））×（最大起動プロセス数＋3）｝÷1024↑

64ビットモードの場合：

↑｛（64＋64×（pd_module_trace_maxの値＋1））×（最大起動プロセス数＋3）｝÷1024↑

最大起動プロセス数については，マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

なお，影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合，「最大起動プロセス数」は，メモリ所要量を計算するユニットの「pd_ha_max_server_processオペランドの値」に置き換えてください。

ｚ：HiRDBの再開始用メモリサイズ

このメモリサイズを確保できないと，HiRDBの再開始に失敗します。次の計算式から求めます（単位：バイト）。

（D＋E＋F）×ディクショナリサーバ数＋（D＋E＋F＋G）×バックエンドサーバ数＋ΣH

HiRDBの再開始用メモリサイズを求める計算に使用する変数を次に示します。

変数

値

D

●32ビットモードの場合

246762＋4×pd_max_rdarea_noの値

＋｛48×（pd_max_rdarea_noの値＋表数）＋304｝×（（pd_max_usersの値※＋pd_max_reflect_process_countの値）×2＋7）

●64ビットモードの場合

305274＋8×pd_max_rdarea_noの値

＋｛64×（pd_max_rdarea_noの値＋表数）＋512｝×（（pd_max_usersの値※＋pd_max_reflect_process_countの値）×2＋7）

表数：62＋MAX｛pd_max_access_tablesの値，500｝

E

b1×X＋b2×Y

b1：サーバ用ステータスファイルのレコード長＜4096の場合

　　　MAX（（↓（3400÷（（↓（（レコード長−40）−308）÷20↓）

　　　＋（↓（レコード長−40）÷20↓）×（MAX（↓4096÷レコード長↓，2）−1））

　　　＋0.7）↓），1）×MAX(↓4096÷レコード長↓，2）×（レコード長−40）

　　4096≦サーバ用ステータスファイルのレコード長＜12288の場合

　　　MAX（↓（3400÷（↓（（（レコード長−40）−308）÷20）↓）＋0.7）↓，1）

　　　×（レコード長−40）

　　12288≦サーバ用ステータスファイルのレコード長の場合

　　　MAX（↓（3400÷（↓（（（レコード長−40）−836）÷20）↓）＋0.7）↓，1）

　　　×（レコード長−40）

Ｘ：サーバ内のRDエリア数≦3400の場合：1

　　3401≦サーバ内のRDエリア数≦6800の場合：2

　　6801≦サーバ内のRDエリア数の場合：3

b2：サーバ用ステータスファイルのレコード長＜4096の場合

　　　（↓（5662310÷（（↓（（レコード長−40）−308）÷20↓）

　　　＋（↓（レコード長−40）÷20↓）×（MAX（↓4096÷レコード長↓，2）−1））

　　　＋0.7）↓）×MAX（↓4096÷レコード長↓，2）×（レコード長−40）

　　4096≦サーバ用ステータスファイルのレコード長＜12288の場合

　　　↓（5662310÷（↓（（（レコード長−40）−308）÷20）↓）＋0.7）↓

　　　×（レコード長−40）

　　12288≦サーバ用ステータスファイルのレコード長の場合

　　　↓（5662310÷（↓（（（レコード長−40）−836）÷20）↓）＋0.7）↓

　　　×（レコード長−40）

Ｙ：サーバ内のRDエリア数≦10200の場合：0

　　10201≦サーバ内のRDエリア数≦5672510の場合：1

　　5672511≦サーバ内のRDエリア数≦11334820の場合：2

　　11334821≦サーバ内のRDエリア数の場合：3

F

pd_dbsync_pointオペランドにcommitを指定している場合，加算します。

＋112×（（pd_max_usersの値※＋pd_max_reflect_process_countの値）×2＋7）

G

pd_inner_replica_controlオペランドに1以上を指定している場合，加算します。

●32ビットモードの場合

（48×pd_max_rdarea_noの値＋80）×（（pd_max_usersの値※＋pd_max_reflect_process_countの値）×2＋7）

●64ビットモードの場合

（64×pd_max_rdarea_noの値＋160）×（（pd_max_usersの値※＋pd_max_reflect_process_countの値）×2＋7）

H

サーバ内のキャラクタ型スペシャルファイル上に作成されたRDエリアを格納したHiRDBファイルシステム領域数が1001以上のバックエンドサーバに対して加算します。

●32ビットモードの場合

12012×（↑（キャラクタ型スペシャルファイル上に作成されたRDエリアを格納したHiRDBファイルシステム領域数−1000）÷1000↑）

●64ビットモードの場合

16016×（↑（キャラクタ型スペシャルファイル上に作成されたRDエリアを格納したHiRDBファイルシステム領域数−1000）÷1000↑）

注※

ディクショナリサーバの場合はpd_max_dic_processの値となります。バックエンドサーバの場合はpd_max_bes_processの値となります。ただし，pd_max_dic_process又はpd_max_bes_processを省略する場合は，pd_max_usersの値となります。

Ａ：425×（2×b＋7）×ユニット内FES数

Ｂ：425×（2×b＋7）×ユニット内DS数

Ｃ：425×（2×b＋7）×ユニット内BES数

Ｊ，Ｋ，Ｌ，Ｍ，Ｎ，Ｐ，Ｑ：固定値

この値はOSによって異なります。OSごとの値を次に示します（単位：キロバイト）。

OS

Jの値

Kの値

Lの値

Mの値

Nの値

Pの値

Qの値

AIX

136,300

25,000

31,200

6,000

11,900

11,700

13,400

Linux

113,800

13,400

15,800

1,900

5,400

5,900

7,200

Ｒ：余裕を持って見積もる場合は監査対象イベントの数（CREATE AUDITの実行回数），詳細に見積もる場合はセキュリティ監査情報用バッファのエントリ数

Ｓ：シンクポイント出力同期制御情報取得機能使用時に必要なメモリ（単位：バイト）

pd_dbbuff_trace_levelオペランドに1を指定し，かつpd_dfw_awt_processオペランドの指定を省略している場合に，次の値を加算します。

32ビットモードの場合：

320×シングルサーバに定義したグローバルバッファの数

64ビットモードの場合：

640×シングルサーバに定義したグローバルバッファの数

Ｔ：pd_max_resident_rdarea_noオペランドに1以上を指定している場合に，次の値を加算します。

1648＋16×pd_max_resident_rdarea_noの値＋16×pd_max_resident_rdarea_shm_noの値

Ｕ：インメモリデータ処理で必要なメモリ所要量

計算式については，「インメモリデータ処理で必要なメモリ所要量」を参照してください。

Ｖ：通信トレース処理で必要なメモリ所要量

32ビットモードの場合：

（16×（Z−1024）×2）×（pd_max_server_processの値−w）

64ビットモードの場合：

（32×（Z−1024）×2）×（pd_max_server_processの値−w）

W：通信トレース処理で必要なメモリ所要量

ユニット内の各サーバプロセスについて算出した次の値です。

32ビットモードの場合：

（16×（aa−1024）×2）×（最大起動プロセス数＋3）

64ビットモードの場合：

（32×（aa−1024）×2）×（最大起動プロセス数＋3）

最大起動プロセス数については，マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

なお，影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合，「最大起動プロセス数」は，メモリ所要量を計算するユニットの「pd_ha_max_server_processオペランドの値」に置き換えてください。

Ｚ：ユニット制御情報定義として有効なpd_pth_trace_maxの値です。

オペランドの指定値を2のべき乗に切り上げた値になります。

ａａ：各サーバ定義として有効なpd_pth_trace_maxの値です。

オペランドの指定値を2のべき乗に切り上げた値になります。

ａｂ：シグナルハンドラ用メモリサイズ

0

ａｃ：システム共通定義，又はユニット制御情報定義にpd_module_trace_maxオペランドを指定している場合：pd_module_trace_maxの値

それ以外の場合：16383

ａｄ：フロントエンドサーバで使用するSQL実行用通信メモリ所要量

4×システム内BES数

ａe： 作業表を使用する操作（SQL又はユティリティ）を行うトランザクションの同時実行数

ａｆ，ａｇ，ａｈ：固定値

この値はOSによって異なります。OSごとの値を次に示します（単位：キロバイト）。

OS

afの値

agの値

ahの値

AIX

980

80

1060

Linux

840

70

1010

表14‒8　SQL文ごとの作業表数の求め方

SQL文

作業表数の求め方

SELECT文

INSERT（-SELECT）文

1.〜8. の指定がない場合：0

1.〜8. の指定がある場合：該当する作業表数をすべて加算した値

複数の表を結合して検索する場合

増加作業表数＝（結合表数−1）×2＋1

ORDER BY句を指定する場合

増加作業表数＝2

GROUP BY句を指定する場合

増加作業表数＝GROUP BY句指定数

DISTINCT句を指定する場合

増加作業表数＝DISTINCT句指定数

UNION句，UNION ALL句又はEXCEPT[ALL]句を指定する場合

増加作業表数＝（UNION又はUNION ALL句指定数）×2＋1

探索条件中にインデクスを定義した列がある場合

増加作業表数＝探索条件中のインデクスを定義した列数

FOR UPDATE句又はFOR READ ONLY句を指定する場合

増加作業表数＝1

副問合せ（限定述語）を指定する場合

増加作業表数＝副問合せ指定数

UPDATE文

DELETE文

探索条件中のインデクスを定義した列数＋1

DROP SCHEMA文

DROP TABLE文

DROP INDEX文

CREATE INDEX文

REVOKE文でアクセス権限を取り消す場合

2

14.2.3　ユニットコントローラが使用する共用メモリの計算式

(1)　32ビットモードの場合

ユニットの開始から終了までの間にユニットコントローラが使用する共用メモリは，次に示すHiRDBのプロセスの項目すべてを加算した値です。

なお，ユニットコントローラ全体の共用メモリサイズは2ギガバイト以内になるようにしてください。

プロセスの種類

共用メモリの計算式（単位：バイト）

スケジューラ

pd_utl_exec_modeの値が0の場合

　｛↑（432＋304×n）÷1024↑＋494＋x＋z＋↑（134＋pd_trn_rcvmsg_store_buflenの値）÷1024↑｝×1024

pd_utl_exec_modeの値が1の場合

　｛↑（432＋304×n）÷1024↑＋y＋z＋↑（134＋pd_trn_rcvmsg_store_buflenの値）÷1024↑｝×1024

ｘ：ユニット内にMGRがある場合：37

ユニット内にFESがある場合：57＋1×（s＋3）＋14

ユニット内にDSがある場合：102＋5×（t＋3）＋14

ユニット内にBESがある場合：｛192＋9×（u＋3）＋14｝×（BES数＋β＋γ）

ｙ：ユニット内にMGRがある場合：0

ユニット内にFESがある場合：1×（s＋3）＋14

ユニット内にDSがある場合：5×（t＋3）＋14

ユニット内にBESがある場合：｛9×（u＋3）＋14｝×（BES数＋β＋γ）

ｚ：影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：

↑64＋｛（ユニット内BES数＋受け入れ可能なゲストBES数※）×48｝÷1024↑

上記以外のユニットの場合：0

ｎ：ユニット内のサーバ数＋β＋γ＋ユニット内ユティリティサーバ数＋1

ユニット内ユティリティサーバ数：24＋α

α：ユニット内にMGRがある場合：3

　　ユニット内にFESがある場合：3

　　ユニット内にDSがある場合：7

　　ユニット内にBESがある場合：（BES数＋β）×15

ｓ：pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値

ｔ：pd_max_dic_processの値＋pd_max_reflect_process_countの値

ｕ：pd_max_bes_processの値＋pd_max_reflect_process_countの値

β：影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：

受け入れ可能なゲストBES数※

上記以外のユニットの場合：0

γ：1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：代替BES数

上記以外のユニットの場合：0

注※　pd_ha_max_guest_act_serversの値

ロックサーバ

ユニット内にサーバ（FES，BES，又はDS）がある場合

影響分散スタンバイレス型系切り替え機能の対象となるユニットで，ゲストBESについての計算をする場合に使用するサーバごとのオペランド（pd_lck_pool_size，pd_lck_pool_partition，pd_lck_hash_entry，pd_max_bes_processなど）の値は，そのゲストBESのオペランドの値ではなく，そのユニット内の全ゲストBESに指定されている値の最大値を使用します。また，影響分散スタンバイレス型系切り替え機能の対象となるユニットでは，「ユニット内サーバ」は「全ホストBES＋全ゲストBES」です。

1：1スタンバイレス型系切り替え機能の対象となるユニットでは，「ユニット内サーバ」は「全正規BES＋全代替BES」です。

y

Σ｛

x=1

　　320＋48＋cx＋dx＋48＋4096＋gx＋48＋ix

　　＋48＋12252＋48＋nx＋px＋tx＋ux＋16

　　｝×pd_lck_pool_partitionの値※

注※　FESの場合pd_fes_lck_pool_partitionの値

ｘ：ユニット内サーバ通し番号

ｙ：ユニット内サーバ数

ｃx：pd_lck_hash_entryを省略，又は0を指定している場合：

　　FESで，pd_fes_lck_pool_sizeが指定されていないとき

　　　（↓（8＋4×MAX（↑（↓↓（px＋3）×（pd_max_access_tablesの値＋4）÷6↓

　　　÷pd_fes_lck_pool_partitionの値↓×6）÷10↑の値を超えない最大の素数，11261））÷16↓＋1）×16

　　FESで，pd_fes_lck_pool_sizeが指定されているとき

　　　（↓（8＋4×MAX（↑（↓pd_fes_lck_pool_sizeの値÷pd_fes_lck_pool_partitionの値↓×6）

　　　÷10↑の値を超えない最大の素数，11261））÷16↓＋1）×16

　　BES，又はDSのとき

　　　（↓（8＋4×MAX（↑（（px＋3）×2×5＋↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×6）

　　　÷10↑の値を超えない最大の素数，11261））÷16↓＋1）×16

　　pd_lck_hash_entryに2以上の素数でない値を指定している場合：

　　（↓（8＋4×pd_lck_hash_entryの値を超えない最大の素数）÷16↓＋1）

　　×16

　　pd_lck_hash_entryに1，又は素数を指定している場合：

　　（↓（8＋4×pd_lck_hash_entryの値）÷16↓＋1）×16

ｄx：FESで，pd_fes_lck_pool_sizeが指定されていない場合：

　　　（↓↓（px＋3）×（pd_max_access_tablesの値＋4）÷6↓

　　　÷pd_fes_lck_pool_partitionの値↓×6）×96

　　FESで，pd_fes_lck_pool_sizeが指定されている場合：

　　　↓pd_fes_lck_pool_sizeの値÷pd_fes_lck_pool_partitionの値↓×6×96

　　BES，又はDSの場合：

　　　（（px＋3）×2×5＋↓pd_lck_pool_sizeの値

　　　÷pd_lck_pool_partitionの値↓×6）×96

ｇx：FESの場合：

　　　（p＋3）×2×256

　　BESで，pd_utl_exec_modeの値=1，かつs＞32の場合：

　　　（（p＋3）×2＋s）×256

　　BESで，pd_utl_exec_modeの値=0，又はs≦32の場合：

　　　（（p＋3）×2＋32）×256

　　DSで，pd_utl_exec_modeの値=1，かつs＞16の場合：

　　　（（p＋3）×2＋s）×256

　　DSで，pd_utl_exec_modeの値=0，又はs≦16の場合：

　　　（（p＋3）×2＋16）×256

ｉx：FESで，pd_fes_lck_pool_sizeが指定されていない場合：

　　　（↓↓（px＋3）×（pd_max_access_tablesの値＋4）÷6↓

　　　÷pd_fes_lck_pool_partitionの値↓）×12×64

　　FESで，pd_fes_lck_pool_sizeが指定されている場合：

　　　（↓pd_fes_lck_pool_sizeの値÷pd_fes_lck_pool_partitionの値↓×8）を偶数に切り上げた値×64

　　BESで，pd_utl_exec_modeの値=1，かつs＞32の場合：

　　　（↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×8

　　　＋（px＋3）×2×2×5＋s×（pd_max_rdarea_noの値＋1））

　　　を偶数に切り上げた値×64

　　BESで，pd_utl_exec_modeの値=0，又はs≦32の場合：

　　　（↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×8

　　　＋（px＋3）×2×2×5＋32×（pd_max_rdarea_noの値＋1））

　　　を偶数に切り上げた値×64

　　DSで，pd_utl_exec_modeの値=1，かつs＞16の場合：

　　　（↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×8

　　　＋（px＋3）×2×2×5＋s＋4）を偶数に切り上げた値×64

　　DSで，pd_utl_exec_modeの値=0，又はs≦16の場合：

　　　（↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×8

　　　＋（px＋3）×2×2×5＋20）を偶数に切り上げた値×64

ｎx：FESの場合：

　　　（px＋3）×2×48

　　BESで，pd_utl_exec_modeの値=1，かつs＞32の場合：

　　　（（px＋3）×2×17＋s）×48

　　BESで，pd_utl_exec_modeの値=0，又はs≦32の場合：

　　　（（px＋3）×2×17＋32）×48

　　DSで，pd_utl_exec_modeの値=1，かつs＞16の場合：

　　　（（px＋3）×2×17＋s）×48

　　DSで，pd_utl_exec_modeの値=0，又はs≦16の場合：

　　　（（px＋3）×2×17＋16）×48

ｐx：FESで，HiRDBシステム内のFES数＞1の場合：s＋1

　　FESで，HiRDBシステム内のFES数=1の場合：s

　　BESで，s＞pd_max_bes_processの値 の場合：s

　　BESで，s≦pd_max_bes_processの値 の場合：

　　　pd_max_bes_processオペランドの値

　　　＋pd_max_reflect_process_countオペランドの値

　　DSで，s＞pd_max_dic_processの値 の場合：s

　　DSで，s≦pd_max_dic_processの値 の場合：

　　　pd_max_dic_processオペランドの値

　　　＋pd_max_reflect_process_countオペランドの値

ｓ：pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値

ｔx：FESの場合：

　　　48＋（px＋3）×2×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

　　BESで，pd_utl_exec_modeの値=1，かつs＞32の場合：

　　　48＋（（px＋3）×2＋s）×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

　　BESで，pd_utl_exec_modeの値=0，又はs≦32の場合：

　　　48＋（（px＋3）×2＋32）×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

　　DSで，pd_utl_exec_modeの値=1，かつs＞16の場合：

　　　48＋（（px＋3）×2＋s）×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

　　DSで，pd_utl_exec_modeの値=0，又はs≦16の場合：

　　　48＋（（px＋3）×2＋16）×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

ｕx：FESで，pd_fes_lck_pool_sizeが指定されていない場合：

　　　48＋（↓↓（px＋3）×（pd_max_access_tablesの値＋4）÷6↓÷pd_fes_lck_pool_partitionの値↓）×12

　　　×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

　　FESで，pd_fes_lck_pool_sizeが指定されている場合：

　　　48＋↓pd_fes_lck_pool_sizeの値÷pd_fes_lck_pool_partitionの値↓×8

　　　×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

　　BESで，pd_utl_exec_modeの値=1，かつs＞32の場合：

　　　48＋（↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×8

　　　＋（px＋3）×2×2×5＋s×（pd_max_rdarea_noの値＋1））

　　　を偶数に切り上げた値×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

　　BESで，pd_utl_exec_modeの値=0，又はs≦32の場合：

　　　48＋（↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×8

　　　＋（px＋3）×2×2×5＋32×（pd_max_rdarea_noの値＋1））

　　　を偶数に切り上げた値×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

　　DSで，pd_utl_exec_modeの値=1，かつs＞16の場合：

　　　48＋（↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×8

　　　＋（px＋3）×2×2×5＋s＋4）を偶数に切り上げた値

　　　×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

　　DSで，pd_utl_exec_modeの値=0，又はs≦16の場合：

　　　48＋（↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×8

　　　＋（px＋3）×2×2×5＋20）を偶数に切り上げた値

　　　×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

●ユニット内にサーバ（FES，BES，又はDS）がない場合

8416

トランザクションサーバ

288＋32×B＋192×s×2

ユニット内にFESがある場合に加算します※

　　＋1028＋（420＋624＋256＋384×2）×（A×2＋7）＋256×2

　　＋128×（システム内BES数×4＋システム内DS数×2

　　＋システム内FES数）×（A×2＋7）

　　＋C

ユニット内にBESがある場合に加算します※

　　＋1028＋（420＋624＋256＋384×2）

　　×（u×2＋7）＋256×2

　　＋128×（システム内BES数×4＋システム内DS数×2

　　＋システム内FES数）×（A×2＋7）

　　＋D

ユニット内にDSがある場合に加算します※

　　＋1028＋（420＋624＋256＋384×2）

　　×（t×2＋7）＋256×2

　　＋128×（システム内BES数×4＋システム内DS数×2

　　＋システム内FES数）×（A×2＋7）

　　＋E

ｓ：pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値

ｔ：pd_max_dic_processの値＋pd_max_reflect_process_countの値

ｕ：pd_max_bes_processの値＋pd_max_reflect_process_countの値

Ａ：マルチFESの場合：s＋1

　　マルチFESでない場合：s

Ｂ：影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：

　　ホストBES数＋pd_ha_max_act_guest_serversオペランドの補正値

　　上記以外のユニットの場合：ユニット内サーバ数

Ｃ：≪条件≫に示すどちらかの条件に一致する場合：

　　128×（システム内BES数×4＋システム内DS数×2

　　＋システム内FES数）×（A×2＋7）

　　≪条件≫に示すどちらの条件にも一致しない場合：0

Ｄ：≪条件≫に示すどちらかの条件に一致する場合：

　　128×（システム内BES数×4＋システム内DS数×2

　　＋システム内FES数）×（u×2＋7）

　　≪条件≫に示すどちらの条件にも一致しない場合：0

Ｅ：≪条件≫に示すどちらかの条件に一致する場合：

　　128×（システム内BES数×4＋システム内DS数×2

　　＋システム内FES数）×（t×2＋7）

　　≪条件≫に示すどちらの条件にも一致しない場合：0

≪条件≫

pd_rpl_reflect_modeオペランドにuapを指定している

システム内に，pdstart -k stlsオペランドを指定したフロントエンドサーバが存在する

注※　上記の計算式で算出した値を各サーバの数分だけ加算します。

1：1スタンバイレス型系切り替え適用ユニットの場合：

正規BES数＋代替BES数

上記以外の場合はユニット内サーバ数

タイマサーバ

32×（pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値＋3）

×（システム内のBES数＋1＋ユニット内ユティリティサーバ数＋1）

＋1440

ユニット内ユティリティサーバ数は23＋α

α：ユニット内にMGRがある場合：2

　　ユニット内にFESがある場合：3

　　ユニット内にDSがある場合：7

　　ユニット内にBESがある場合：BES数×b

ｂ：AIX版の場合：15

　　Linux版の場合：6

統計ログサーバ

384＋128×16＋32＋288×2＋1024＋128×3

＋pd_stj_buff_sizeの値×1024×3＋64＋4096＋8192

プロセスサーバ

192＋512×MAX（c，256）＋96＋256＋（pd_max_server_processの値＋50）×（256＋144）＋16＋8×34＋16＋16＋48＋48×（k＋1）

ｃ：↑（51＋d＋e＋f＋（g×ユニット内のBES数※）＋h＋i）÷16↑×16

ｄ：ユニット内にMGRがある場合は59，ない場合はj

ｅ：ユニット内にDSがある場合は17，ない場合は0

ｆ：ユニット内にFESがある場合は11，ない場合は0

ｇ：ユニット内にBESがある場合は25，ない場合は0

ｈ：1：1スタンバイレス型系切り替え機能を使用する場合は9，使用しない場合は0

ｉ：影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合は1，対象でないユニットの場合は0

ｊ：pd_mlg_msg_log_unitオペランドにmanagerを指定しているときは1，localを指定しているときは2

ｋ：システム共通定義，又はユニット制御情報定義にpd_module_trace_maxオペランドを指定している場合はpd_module_trace_maxの値，指定していない場合は16383

注※　

1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となっている場合は（BES数×2）となります。影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合はpd_ha_max_act_guest_serversオペランドの補正値を含みます。

システムマネジャ

992＋（44＋4）×（g＋h＋i）＋（100＋4）×｛（p＋q＋3）＋u×（15＋1）｝＋（92＋4）×c＋40×（k＋m＋n×o＋u）×14＋256×m＋128×c＋36×d＋12×e＋96×o＋v×（16×35×（k＋u）＋15＋36×z＋15）＋w×（48×Ｂ＋15＋4×z＋15＋4×y＋15）＋v×（132＋15）＋8＋13080＋5856×p＋s＋s×o＋16＋96×o＋1024＋272×Ａ

ｃ：ユニット数

ｄ：pdunitオペランドの-cオプション指定数

ｅ：pdcltgrpオペランド指定数

ｇ：システム内のFES数

ｈ：システム内のBES数

ｉ：システム内のDS数

ｊ：ユニット内のFES数

ｋ：ユニット内のBES数

ｍ：ユニット内のDS数

ｎ：ユニット内の代替BES数

ｏ：ユニットが1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となっている場合は1，

　　対象となっていない場合は0

ｐ：i＋k＋m＋n

ｑ：24＋t＋j×3＋k×15＋m×7

ｒ：14×（k＋m＋u）＋p＋q＋u×15＋2＋38＋5＋p×4

ｓ：272＋2052＋128×（r＋3）＋v×（40×（k＋u）＋72×（k＋u））

ｔ：ユニット内にMGRがある場合は2，ない場合は0

ｕ：受け入れ可能なゲストBES数（pd_ha_max_act_guest_serversオペランドの値）

ｖ：ユニットが影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となっている場合は1，

　　対象となっていない場合は0

ｗ：影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となっているユニットがある場合は1，

　　ない場合は0

ｙ：HAグループ内のユニット数の総和

ｚ：HAグループ内のサーバ数の総和

Ａ：pd_security_host_groupオペランドに指定したホストに対応するIPアドレスの数

　　pd_security_host_groupオペランドを指定していない場合は0

Ｂ：システム共通定義に指定しているpdhagroupオペランドの数

ネームサーバ

MAX｛65536，（X＋Y＋Z）｝＋MAX（16384，L）＋M

Ｘ：↑（256＋16＋156×ユニット数＋16＋16×126）÷1024↑×1024

Ｙ：8192

Ｚ：↑（264×（Z₂＋Z₃＋j＋32））÷1024↑×1024

Ｚ₂：b＋10＋c＋11×自ユニット内のHiRDBサーバ数＋d＋e

Ｚ₃：f＋7＋g＋4×自ユニット内のHiRDBサーバ数＋h＋i

Ｌ：↑（224×（L₂＋L3＋L4））÷1024↑×1024

Ｌ₂：k＋2×システム内のユニット数

Ｌ₃：システム内のBES数＋システム内のFES数＋システム内のDS数

Ｌ₄：15×システム内のHiRDBサーバ数

Ｍ：ユニット内のHiRDBサーバ数＋z＋m×ユニット内システムサーバ数

ｂ：ユニットにMGRがある場合：3

　　ユニットにMGRがない場合：0

ｃ：1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：2

　　それ以外のユニットの場合：0

ｄ：影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：

　　11×受け入れ可能なゲストBES数

　　それ以外のユニットの場合：0

ｅ：1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：

　　6×自ユニット内のHiRDBサーバ数

　　それ以外のユニットの場合：0

ｆ：ユニットにMGRがある場合：3

　　ユニットにMGRがない場合：0

ｇ：1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：2

　　それ以外のユニットの場合：0

ｈ：影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：

　　3×受け入れ可能なゲストBES数

　　それ以外のユニットの場合：0

ｉ：1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：

　　4×自ユニット内のHiRDBサーバ数

　　それ以外のユニットの場合：0

ｊ：ユニット内のサーバ数＋β＋γ＋ユニット内ユティリティサーバ数＋2

　　ユニット内ユティリティサーバ数：23＋α

ｋ：ユニットにMGRがある場合：3

　　ユニットにMGRがない場合：0

ｍ：38＋n＋o

ｎ：ユニットにMGRがあり，かつユニット数が2以上の場合：5

　　ユニットにMGRがあり，かつユニット数が1の場合：4

　　ユニットにMGRがなく，かつpd_mlg_msg_log_unitの値がlocalの場合：4

　　ユニットにMGRがなく，かつpd_mlg_msg_log_unitの値がmanagerの場合：3

ｏ：4×ユニット内のHiRDBサーバ数

ｚ：23＋α

α：ユニット内にMGRがある場合：3

　　ユニット内にFESがある場合：3

　　ユニット内にDSがある場合：7

　　ユニット内にBESがある場合：（BES数＋β）×15

β：影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：

　　受け入れ可能なゲストBES数※

　　上記以外のユニットの場合：0

γ：1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：代替BES数

　　上記以外のユニットの場合：0

注※　pd_ha_max_guest_act_serversの値

ノードマネジャ

ユニット内にMGRがある場合

　↑（1152＋432×システムの全ユニット数＋80×システムの全サーバ数

　　＋7680＋1008＋56×C＋240×A＋44×A＋28×A

　　＋16×B＋16×システムの全BES数＋8×システムの全ユニット数

　　＋64×システムの全サーバ数＋32×システムの全サーバ数＋32）

　　÷1024↑×1024

ユニット内にMGRがない場合

　↑（1008＋56×C＋（240×A＋44×A＋28×A）×F

　　＋16×B＋16×システムの全BES数＋8×システムの全ユニット数

　　＋64×システムの全サーバ数＋32×システムの全サーバ数＋32）

　　÷1024↑×1024

Ａ：pd_utl_exec_mode=0の場合：1024

pd_utl_exec_mode=1の場合：pd_max_usersの値×システムの全BES数×3

ユニットにMGRがある場合は次に示す値を加算：pd_max_usersの値×4＋200

ユニットにDSがある場合は次に示す値を加算：pd_max_usersの値×3＋200

ユニットにBESがある場合は次に示す値を加算：pd_max_usersの値×D

上記の計算式で算出したAの値が1024を超えない場合は，Aを1024に置き換えてください。

Ｂ：pdcltgrpオペランドを指定しない場合：0

pdcltgrpオペランドを指定する場合：pdcltgrp指定数＋1

Ｃ：ユニット内サーバ数＋E

Ｄ：ユニット内BES数＋E

Ｅ：1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：ユニット内の代替BES数

影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：受け入れ可能なゲストBES数

上記以外のユニットの場合：0

Ｆ：1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：2

上記以外のユニットの場合：1

I/Oサーバ

↑（28＋（↑（32＋A）÷32↑×32））÷128↑×128

影響分散スタンバイレス型系切り替え機能の対象となるユニットではない場合

Ａ：34268＋pd_max_utl_ios_file_noの値×296＋158064※1

＋｛（162800＋pd_max_file_noの値×1024）×BES数｝※2

＋｛162800＋pd_max_file_noの値×1024｝※3

注※1　FESがある場合に加算します。

注※2　BESがある場合に加算します。

注※3　DSがある場合に加算します。

なお，1：1スタンバイレス型系切り替え構成対象ユニットの場合には，上記の式で求めた値を2倍にします。

影響分散スタンバイレス型系切り替え機能の対象となるユニットの場合

Ａ：↑48＋24×BES数※4÷16↑×16

＋↑（177904＋pd_max_file_noの値×1024）÷16↑×16×BES数※4

＋34016

注※4　pd_ha_max_act_guest_serversの値を含みます。

ログサーバ

32＋48＋128×37

＋｛

　　384＋128×7＋1024＋512

　　＋↑（128＋256＋160＋8＋64）÷pd_log_rec_lengの値※↑

　　×pd_log_rec_lengの値※

　　＋64＋4096×2＋（736＋512）×B

　　＋↑｛（B＋1）÷12｝↑×8320

　　＋128×pd_log_write_buff_countの値※

　　＋（pd_log_write_buff_countの値※＋A）

　　×↑｛pd_log_max_data_sizeの値※＋（68＋44＋96＋160）｝÷4096↑

　　×4096＋C

　｝×ユニット内サーバ数＋D＋128×ユニット内FES数

pd_max_reflect_process_countオペランドを指定する場合に加算します。

（128＋704）×（ユニット内BES数＋D）

Ａ：16

Ｂ：pdlogadfg -d sysオペランド指定数※

Ｃ：0

Ｄ：1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：ユニット内の代替BES数

　　影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：

　　pd_ha_max_act_guest_serversオペランドの補正値

注※

ユニット内の全サーバの指定値で，最大値を指します。1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合はユニット内の全サーバとユニット内で動作する代替BESの指定値で，最大値を指します。影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合はユニット内の全サーバとHAグループに含まれる全BESの指定値で，最大値を指します。

シンクポイントダンプサーバ

｛

　↑（368＋1456×2）÷1024↑×1024

　＋↑｛（96＋80＋208＋208）＋192×（pdlogadfg -d spdの指定数※）

　＋416×（pdlogadpf -d spdの指定数※）｝÷1024↑×1024

｝×（全サーバ数＋A）

Ａ：1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：ユニット内の代替BES数

　　影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：

　　pd_ha_max_act_guest_serversオペランドの補正値

注※

ユニット内の全サーバの指定値で，最大値を指します。1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合はユニット内の全サーバとユニット内で動作する代替BESの指定値で，最大値を指します。影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合はユニット内の全サーバとHAグループに含まれる全BESの指定値で，最大値を指します。

ユニット共通

a＋｛b＋64＋（s＋3）×c＋64＋48＋d＋e｝

×（ユニット内のFES，BES，DSの合計数＋i）

＋（g×（ユニット内のBES，DSの合計数＋i））＋f

＋（pd_max_server_processの値×2＋100）×（48＋16）＋32

＋（pd_max_server_processの値×2＋100＋384）×32＋32＋h＋j＋v＋w

＋（pd_max_server_processの値＋127＋y）×32＋32＋A

影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使用する場合に加算します。

（↑（28＋(↑（56＋72584）÷32↑×32））÷128↑×128）

ａ：26000

ｂ：2988

ｃ：2716

ｄ：32×32

ｅ：64＋64×｛（s＋3）×2

　＋MAX（5，↓［s＋3］÷10↓）＋7｝

ｆ：512×（13＋ユニット内のFES，BES，DSの合計数×3）×2

ｇ：｛↑（96＋pd_lck_until_disconnect_cntの値×112）÷4096↑｝

　　×4096×2

ｈ：↑（pd_registered_portで指定したポート番号の数×16＋32）

　　÷1024↑×1024

　　pd_registered_portを指定していない場合は0

ｉ：1：1スタンバイレス型系切り替えの場合は代替BES数

　　影響分散スタンバイレス型系切り替えの場合はpd_ha_max_guest_servers補正値

ｊ：p×（ユニット内のFES数）＋q×（ユニット内のBES数＋i）＋r×（ユニット内のDS数）

ｋ：FESのpd_fes_lck_pool_partitionの値

ｍ：BESのpd_lck_pool_partitionの値

ｎ：DSのpd_lck_pool_partitionの値

ｏ：（s＋3）×2＋MAX｛5，↓（s＋3）÷10↓｝＋7

ｐ：kが2以上の場合は32＋（8＋8×k）×o

　　それ以外の場合は0

ｑ：mが2以上の場合は32＋（8＋8×m）×o

　　それ以外の場合は0

ｒ：nが2以上の場合は32＋（8＋8×n）×o

　　それ以外の場合は0

ｓ：pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値

ｔ：pd_max_dic_processの値＋pd_max_reflect_process_countの値

ｕ：pd_max_bes_processの値＋pd_max_reflect_process_countの値

sは，DSの場合はt，BESの場合はuとします。pd_max_dic_process又はpd_max_bes_processを省略する場合はsとします。

ｖ：pd_dbbuff_modifyにYを指定し，かつユニット内にBES又はDSがある場合：69648＋（BES定義又はDS定義のpd_max_add_dbbuff_shm_noの値のユニット内最大値）×136

　pd_dbbuff_modifyにNを指定し，かつユニット内にBES又はDSがある場合：69648

　上記以外：2192

ｗ：144

ｙ：次に示す計算式で算出した値を，各サーバの数分だけ加算します。

　　ユニット内にFESがある場合に加算します。

　　　　（z＋3）×2

　　ユニット内にBESがあり※1，pd_utl_exec_mode=1かつs＞32の場合に加算します。

　　　　（z＋3）×34＋s

　　ユニット内にBESがあり※1，pd_utl_exec_mode=0又はs≦32の場合に加算します。

　　　　（z＋3）×34＋32

　　ユニット内にDSがあり，pd_utl_exec_mode=1かつs＞16の場合に加算します。

　　　　（z＋3）×34＋s

　　ユニット内にDSがあり，pd_utl_exec_mode=0又はs≦16の場合に加算します。

　　　　（z＋3）×34＋16

ｚ：FESで，HiRDBシステム内のFES数＞1の場合：s＋1

　　FESで，HiRDBシステム内のFES数＝1の場合：s

　　BESで，s＞pd_max_bes_processの値※2の場合：s

　　BESで，s≦pd_max_bes_processの値※2の場合：u

　　DSで，s＞pd_max_dic_processの値の場合：s

　　DSで，s≦pd_max_dic_processの値の場合：t

Ａ：640

注※1

1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合，ユニット内の全正規BESと全代替BESが対象となります。

影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合，ユニット内の全ホストBESと全ゲストBESが対象となります。

注※2

影響分散スタンバイレス型系切り替えとなるユニットで，ゲストBESについての計算をする場合，そのゲストBESのオペランドの値ではなく，そのユニット内の全ゲストBESに指定されている値の最大値を計算に使用してください。

トランザクションログサーバ

｛1024＋512×A｝×（ユニット内サーバ数＋H）

＋｛

　　128×B＋128

　　＋[F＋↑（128＋256＋8＋224）÷pd_log_rec_lengの値※↑×pd_log_rec_lengの値※

　　＋↑（pd_log_max_data_sizeの値※＋68＋44＋96＋160）

　　÷pd_log_rec_lengの値※↑×pd_log_rec_lengの値※]

　　×D＋E＋（48＋8）×B×2

　｝×（ユニット内のBES及びDS数＋H）

＋｛

　　584×B＋128×B＋64×B×C＋128＋F

　　＋↑（128＋256＋8＋224）÷pd_log_rec_lengの値※↑×pd_log_rec_lengの値※

　　＋↑（pd_log_max_data_sizeの値※＋68＋44＋96＋160）

　　÷pd_log_rec_lengの値※↑×pd_log_rec_lengの値※

　　＋E＋（48＋8）×（B×2＋2）

　｝×（ユニット内サーバ数＋H）

Ａ：2

Ｂ：7＋J×2

Ｃ：システム全体のBES数×4＋システム全体のDS数×2

　　＋システム全体のFES数

Ｄ：pd_log_rollback_buff_countの値が0の場合：8

　　それ以外の場合：pd_log_rollback_buff_countの値

Ｅ：0

Ｆ：60

Ｈ：1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：ユニット内の代替BES数

　　影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：

　　pd_ha_max_act_guest_serversオペランドの補正値

Ｊ：ユニット内サーバ中の，s，t，及びuの最大値

ｓ：pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値

ｔ：pd_max_dic_processの値＋pd_max_reflect_process_countの値

ｕ：pd_max_bes_processの値＋pd_max_reflect_process_countの値

注※

ユニット内の全サーバの指定値で，最大値を指します。1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合はユニット内の全サーバとユニット内で動作する代替BESの指定値で，最大値を指します。影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合はユニット内の全サーバとHAグループに含まれる全BESの指定値で，最大値を指します。

ステータスサーバ

↑64÷32↑×32×（ユニット内サーバ数＋A）

Ａ：1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：ユニット内の代替BES数

　　影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：

　　pd_ha_max_act_guest_serversオペランドの補正値

監査証跡管理サーバ

↑A÷1024↑×1024

Ａ：pd_aud_file_nameオペランドの指定がない場合は640

　　pd_aud_file_nameオペランドの指定がある場合は640＋（304×200）＋B＋C

Ｂ：pd_aud_async_buff_sizeオペランドの値が0の場合は0

　　pd_aud_async_buff_sizeオペランドの値が4096以上の場合は次の計算値

　　Linuxの場合

　　　（160×pd_aud_async_buff_countオペランドの値）

　　　＋｛（↑pd_aud_async_buff_sizeオペランドの値÷4096↑×4096）

　　　×pd_aud_async_buff_countオペランドの値｝＋4096

　　Linux以外の場合

　　　（160×pd_aud_async_buff_countオペランドの値）

　　　＋｛（↑pd_aud_async_buff_sizeオペランドの値÷4096↑×4096）

　　　×pd_aud_async_buff_countオペランドの値｝

Ｃ：pd_aud_auto_loadingオペランドにYを指定し，かつMGRがあるユニットの場合は256×（システム全体のユニット数＋1）＋240

　　上記以外の場合は0

スタンバイレス型系切り替え機能を適用するユニットの場合，自ユニットのメモリ使用量に，系切り替え先となるユニットのセキュリティ監査のメモリ使用量を加算する必要があります。

(2)　64ビットモードの場合

ユニットの開始から終了までの間にユニットコントローラが使用する共用メモリは，次に示すHiRDBのプロセスの項目すべてを加算した値です。

プロセスの種類

共用メモリの計算式（単位：バイト）

スケジューラ

pd_utl_exec_modeの値が0の場合

　｛↑（432＋304×n）÷1024↑＋494＋x＋z＋↑（134＋pd_trn_rcvmsg_store_buflenの値）÷1024↑｝×1024

pd_utl_exec_modeの値が1の場合

　｛↑（432＋304×n）÷1024↑＋y＋z＋↑（134＋pd_trn_rcvmsg_store_buflenの値）÷1024↑｝×1024

ｘ：ユニット内にMGRがある場合：37

ユニット内にFESがある場合：57＋1×（s＋3）＋14

ユニット内にDSがある場合：102＋5×（t＋3）＋14

ユニット内にBESがある場合：｛192＋9×（u＋3）＋14｝×（BES数＋β＋γ）

ｙ：ユニット内にMGRがある場合：0

ユニット内にFESがある場合：1×（s＋3）＋14

ユニット内にDSがある場合：5×（t＋3）＋14

ユニット内にBESがある場合：｛9×（u＋3）＋14｝×（BES数＋β＋γ）

ｚ：影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：

↑64＋｛（ユニット内BES数＋受け入れ可能なゲストBES数※）×48｝÷1024↑

上記以外のユニットの場合：0

ｎ：ユニット内のサーバ数＋β＋γ＋ユニット内ユティリティサーバ数＋1

ユニット内ユティリティサーバ数：24＋α

α：ユニット内にMGRがある場合：3

　　ユニット内にFESがある場合：3

　　ユニット内にDSがある場合：7

　　ユニット内にBESがある場合：（BES数＋β）×15

ｓ：pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値

ｔ：pd_max_dic_processの値＋pd_max_reflect_process_countの値

ｕ：pd_max_bes_processの値＋pd_max_reflect_process_countの値

β：影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：

受け入れ可能なゲストBES数※

上記以外のユニットの場合：0

γ：1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：代替BES数

上記以外のユニットの場合：0

注※　pd_ha_max_guest_act_serversの値

ロックサーバ

ユニット内にサーバ（FES，BES，又はDS）がある場合

影響分散スタンバイレス型系切り替え機能の対象となるユニットで，ゲストBESについての計算をする場合に使用するサーバごとのオペランド（pd_lck_pool_size，pd_lck_pool_partition，pd_lck_hash_entry，pd_max_bes_processなど）の値は，そのゲストBESのオペランドの値ではなく，そのユニット内の全ゲストBESに指定されている値の最大値を使用します。また，影響分散スタンバイレス型系切り替え機能の対象となるユニットでは，「ユニット内サーバ」は「全ホストBES＋全ゲストBES」です。

1：1スタンバイレス型系切り替え機能の対象となるユニットでは，「ユニット内サーバ」は「全正規BES＋全代替BES」です。

y

Σ｛

x=1

　　496＋80＋cx＋dx＋64＋8192＋gx＋80＋ix

　　＋64＋16336＋64＋nx＋px＋tx＋ux＋16

　　｝×pd_lck_pool_partitionの値※

注※　FESの場合はpd_fes_lck_pool_partitionの値

ｘ：ユニット内サーバ通し番号

ｙ：ユニット内サーバ数

ｃx：pd_lck_hash_entryを省略，又は0を指定している場合：

　　FESで，pd_fes_lck_pool_sizeが指定されていないとき

　　　（↓（8＋8×MAX（↑（↓↓（px＋3）×（pd_max_access_tablesの値＋4）÷4↓

　　　÷pd_fes_lck_pool_partitionの値↓×4）÷10↑の値を超えない最大の素数，11261））

　　　÷16↓＋1）×16

　　FESで，pd_fes_lck_pool_sizeが指定されているとき

　　　（↓（8＋8×MAX（↑（↓pd_fes_lck_pool_sizeの値÷pd_fes_lck_pool_partitionの値↓×4）÷10↑

　　　の値を超えない最大の素数，11261））÷16↓＋1）×16

　　BES，又はDSのとき

　　　（↓（8＋8×MAX（↑（（ｐx＋3）×2×5

　　　＋↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×4）÷10↑

　　　の値を超えない最大の素数，11261））÷16↓＋1）×16

　　pd_lck_hash_entryに2以上の素数でない値を指定している場合：

　　（↓（8＋8×pd_lck_hash_entryの値を超えない最大の素数）÷16↓＋1）

　　×16

　　pd_lck_hash_entryに1，又は素数を指定している場合：

　　（↓（8＋8×pd_lck_hash_entryの値）÷16↓＋1）×16

ｄx：FESで，pd_fes_lck_pool_sizeが指定されていない場合：

　　　（↓↓（px＋3）×（pd_max_access_tablesの値＋4）÷4↓

　　　÷pd_fes_lck_pool_partitionの値↓×4）×128

　　FESで，pd_fes_lck_pool_sizeが指定されている場合：

　　　↓pd_fes_lck_pool_sizeの値÷pd_fes_lck_pool_partitionの値↓×4×128

　　BES，又はDSの場合：

　　　（（px＋3）×2×5＋↓pd_lck_pool_sizeの値

　　　÷pd_lck_pool_partitionの値↓×4）×128

ｇx：FESの場合：

　　　（p＋3）×2×320

　　BESで，pd_utl_exec_modeの値=1，かつs＞32の場合：

　　　（（p＋3）×2＋s）×320

　　BESで，pd_utl_exec_modeの値=0，又はs≦32の場合：

　　　（（p＋3）×2＋32）×320

　　DSで，pd_utl_exec_modeの値=1，かつs＞16の場合：

　　　（（p＋3）×2＋s）×320

　　DSで，pd_utl_exec_modeの値=0，又はs≦16の場合：

　　　（（p＋3）×2＋16）×320

ｉx：FESで，pd_fes_lck_pool_sizeが指定されていない場合：

　　　（↓↓（px＋3）×（pd_max_access_tablesの値＋4）÷4↓

　　　÷pd_fes_lck_pool_partitionの値↓）×8×112

　　FESで，pd_fes_lck_pool_sizeが指定されている場合：

　　　（↓pd_fes_lck_pool_sizeの値÷pd_fes_lck_pool_partitionの値↓×5

　　　＋↓↓pd_fes_lck_pool_sizeの値÷pd_fes_lck_pool_partitionの値↓÷3↓）を偶数に切り上げた値×112

　　BESで，pd_utl_exec_modeの値=1，かつs＞32の場合：

　　　（↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×5

　　　＋↓↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓÷3↓

　　　＋（px＋3）×2×2×5＋s×（pd_max_rdarea_noの値＋1））

　　　を偶数に切り上げた値×112

　　BESで，pd_utl_exec_modeの値=0，又はs≦32の場合：

　　　（↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×5

　　　＋↓↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓÷3↓

　　　＋（px＋3）×2×2×5＋32×（pd_max_rdarea_noの値＋1））

　　　を偶数に切り上げた値×112

　　DSで，pd_utl_exec_modeの値=1，かつs＞16の場合：

　　　（↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×5

　　　＋↓↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓÷3↓

　　　＋（px＋3）×2×2×5＋s＋4）を偶数に切り上げた値×112

　　DSで，pd_utl_exec_modeの値=0，又はs≦16の場合：

　　　（↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×5

　　　＋↓↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓÷3↓

　　　＋（px＋3）×2×2×5＋20）

　　　を偶数に切り上げた値×112

ｎx：FESの場合：

　　　（px＋3）×2×80

　　BESで，pd_utl_exec_modeの値=1，かつs＞32の場合：

　　　（（p＋3）×2×17＋s）×80

　　BESで，pd_utl_exec_modeの値=0，又はs≦32の場合：

　　　（（p＋3）×2×17＋32）×80

　　DSで，pd_utl_exec_modeの値=1，かつs＞16の場合：

　　　（（p＋3）×2×17＋s）×80

　　DSで，pd_utl_exec_modeの値=0，又はs≦16の場合：

　　　（（p＋3）×2×17＋16）×80

ｐx：FESで，HiRDBシステム内のFES数＞1の場合：s＋1

　　FESで，HiRDBシステム内のFES数=1の場合：s

　　BESで，s＞pd_max_bes_processの値 の場合：s

　　BESで，s≦pd_max_bes_processの値 の場合：

　　　pd_max_bes_processオペランドの値

　　　＋pd_max_reflect_process_countオペランドの値

　　DSで，s＞pd_max_dic_processの値 の場合：s

　　DSで，s≦pd_max_dic_processの値 の場合：

　　　pd_max_dic_processオペランドの値

　　　＋pd_max_reflect_process_countオペランドの値

ｓ：pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値

ｔx：FESの場合：

　　　48＋（px＋3）×2×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

　　BESで，pd_utl_exec_modeの値=1，かつs＞32の場合：

　　　48＋（（px＋3）×2＋s）×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

　　BESで，pd_utl_exec_modeの値=0，又はs≦32の場合：

　　　48＋（（px＋3）×2＋32）×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

　　DSで，pd_utl_exec_modeの値=1，かつs＞16の場合：

　　　48＋（（px＋3）×2＋s）×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

　　DSで，pd_utl_exec_modeの値=0，又はs≦16の場合：

　　　48＋（（px＋3）×2＋16）×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

ｕx：FESで，pd_fes_lck_pool_sizeが指定されていない場合：

　　　48＋（↓↓（px＋3）×（pd_max_access_tablesの値＋4）÷4↓÷pd_fes_lck_pool_partitionの値↓）×8

　　　×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

　　FESで，pd_fes_lck_pool_sizeが指定されている場合：

　　　48＋（↓pd_fes_lck_pool_sizeの値÷pd_fes_lck_pool_partitionの値↓×5

　　　＋↓↓pd_fes_lck_pool_sizeの値÷pd_fes_lck_pool_partitionの値↓÷3↓）

　　　を偶数に切り上げた値×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

　　BESで，pd_utl_exec_modeの値=1，かつs＞32の場合：

　　　48＋（↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×5

　　　＋↓↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓÷3↓

　　　＋（px＋3）×2×2×5＋s×（pd_max_rdarea_noの値＋1））

　　　を偶数に切り上げた値×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

　　BESで，pd_utl_exec_modeの値=0，又はs≦32の場合：

　　　48＋（↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×5

　　　＋↓↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓÷3↓

　　　＋（px＋3）×2×2×5＋32×（pd_max_rdarea_noの値＋1））

　　　を偶数に切り上げた値×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

　　DSで，pd_utl_exec_modeの値=1，かつs＞16の場合：

　　　48＋（↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×5

　　　＋↓↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓÷3↓

　　　＋（px＋3）×2×2×5＋s＋4）を偶数に切り上げた値

　　　×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

　　DSで，pd_utl_exec_modeの値=0，又はs≦16の場合：

　　　48＋（↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓×5

　　　＋↓↓pd_lck_pool_sizeの値÷pd_lck_pool_partitionの値↓÷3↓

　　　＋（px＋3）×2×2×5＋20）を偶数に切り上げた値

　　　×↑pd_max_open_holdable_cursorsの値÷16↑×4

●ユニット内にサーバ（FES，BES，又はDS）がない場合

16704

トランザクションサーバ

304＋32×B＋192×s×2

ユニット内にFESがある場合に加算します※

　＋1048＋（416＋800＋256＋392×2）×（A×2＋7）＋256×2

　＋128×（システム内BES数×4＋システム内DS数×2

　＋システム内FES数）×（A×2＋7）

　＋C

ユニット内にBESがある場合に加算します※

　＋1048＋（416＋800＋256＋392×2）×（u×2＋7）

　＋256×2

　＋128×（システム内BES数×4＋システム内DS数×2

　＋システム内FES数）×（A×2＋7）

　＋D

ユニット内にDSがある場合に加算します※

　＋1048＋（416＋800＋256＋392×2）×（t×2＋7）

　＋256×2

　＋128×（システム内BES数×4＋システム内DS数×2

　＋システム内FES数）×（A×2＋7）

　＋E

ｓ：pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値

ｔ：pd_max_dic_processの値＋pd_max_reflect_process_countの値

ｕ：pd_max_bes_processの値＋pd_max_reflect_process_countの値

Ａ：マルチFESの場合はs＋1，マルチFESでない場合はs

Ｂ：影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：

　　ホストBES数＋pd_ha_max_act_guest_serversオペランドの値

　　上記以外のユニットの場合：ユニット内サーバ数

Ｃ：≪条件≫に示すどちらかの条件に一致する場合：

　　128×（システム内BES数×4＋システム内DS数×2

　　＋システム内FES数）×（A×2＋7）

　　≪条件≫に示すどちらの条件にも一致しない場合：0

Ｄ：≪条件≫に示すどちらかの条件に一致する場合：

　　128×（システム内BES数×4＋システム内DS数×2

　　＋システム内FES数）×（u×2＋7）

　　≪条件≫に示すどちらの条件にも一致しない場合：0

Ｅ：≪条件≫に示すどちらかの条件に一致する場合：

　　128×（システム内BES数×4＋システム内DS数×2

　　＋システム内FES数）×（t×2＋7）

　　≪条件≫に示すどちらの条件にも一致しない場合：0

≪条件≫

pd_rpl_reflect_modeオペランドにuapを指定している

システム内に，pdstart -k stlsオペランドを指定したフロントエンドサーバが存在する

注※　上記の計算式で算出した値を各サーバの数分だけ加算します。

1：1スタンバイレス型系切り替え適用ユニットの場合：

正規BES数＋代替BES数

上記以外の場合はユニット内サーバ数

タイマサーバ

32×（pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値＋3）

×（システム内のBES数＋1＋ユニット内ユティリティサーバ数＋1）

＋1440＋（48−32）×2

ユニット内ユティリティサーバ数は23＋α

α：ユニット内にMGRがある場合：2

　　ユニット内にFESがある場合：3

　　ユニット内にDSがある場合：7

　　ユニット内にBESがある場合：BES数×b

ｂ：AIX版の場合：15

　　Linux版の場合：6

統計ログサーバ

424＋128×16＋32＋288×2＋1168＋144×3

＋pd_stj_buff_sizeの値×1024×3＋64＋4096＋8192

プロセスサーバ

208＋528×MAX（c，256）＋96＋256＋（pd_max_server_processの値＋50）×（256＋160）＋16＋8×34＋16＋16＋64＋64×（k＋1）

ｃ：↑（51＋d＋e＋f＋（g×ユニット内のBES数※）＋h＋i）÷16↑×16

ｄ：ユニット内にMGRがある場合は59，ない場合はj

ｅ：ユニット内にDSがある場合は17，ない場合は0

ｆ：ユニット内にFESがある場合は11，ない場合は0

ｇ：ユニット内にBESがある場合は25，ない場合は0

ｈ：1：1スタンバイレス型系切り替え機能を使用する場合は9，使用しない場合は0

ｉ：影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合は1，対象でないユニットの場合は0

ｊ：pd_mlg_msg_log_unitオペランドにmanagerを指定しているときは1，localを指定しているときは2

k：システム共通定義，又はユニット制御情報定義にpd_module_trace_maxオペランドを指定している場合はpd_module_trace_maxの値，指定していない場合は16383

m：ユニット内にMGRがある場合は0，ユニット内にMGRがない場合は1

注※　

1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となっている場合は（BES数×2）となります。影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合はpd_ha_max_act_guest_serversオペランドの補正値を含みます。

システムマネジャ

1024＋（48＋8）×（g＋h＋i）＋（108＋8）×｛（p＋q＋3）＋u×（15＋1）｝＋（104＋8）×c＋40×（k＋m＋n×o＋u）×14＋256×m＋128×c＋40×d＋16×e＋96×o＋v×（16×35×（k＋u）＋15＋44×z＋15）＋w×（48×Ｂ＋15＋4×z＋15＋4×y＋15）＋v×（144＋15）＋8＋13096＋5856×p＋s＋s×o＋16＋96×o＋1024＋272×Ａ

ｃ：ユニット数

ｄ：pdunitオペランドの-cオプション指定数

ｅ：pdcltgrpオペランド指定数

ｇ：システム内のFES数

ｈ：システム内のBES数

ｉ：システム内のDS数

ｊ：ユニット内のFES数

ｋ：ユニット内のBES数

ｍ：ユニット内のDS数

ｎ：ユニット内の代替BES数

ｏ：ユニットがスタンバイレス型系切り替えの対象となっている場合は1，

　　対象となっていない場合は0

ｐ：i＋k＋m＋n

ｑ：24＋t＋j×3＋k×15＋m×7

ｒ：14×（k＋m＋u）＋p＋q＋u×15＋2＋38＋5＋p×4

ｓ：320＋2052＋148×（r＋3）＋v×（40×（k＋u）＋72×（k＋u））

ｔ：ユニット内にMGRがある場合は2，ない場合は0

ｕ：受け入れ可能なゲストBES数（pd_ha_max_act_guest_serversオペランドの値）

ｖ：ユニットが影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となっている場合1，

　　対象となっていない場合は0

ｗ：影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となっているユニットがある場合は1，

　　ない場合は0

ｙ：HAグループ内のユニット数の総和

ｚ：HAグループ内のサーバ数の総和

Ａ：pd_security_host_groupオペランドに指定したホストに対応するIPアドレスの数

　　pd_security_host_groupオペランドを指定していない場合は0

Ｂ：システム共通定義に指定しているpdhagroupオペランドの数

ネームサーバ

MAX｛65536，（X＋Y＋Z）｝＋MAX（16384，L）＋M

Ｘ：↑（272＋16＋156×ユニット数＋16＋16×126）÷1024↑×1024

Ｙ：8192

Ｚ：↑（264×（Z₂＋Z₃＋j＋32））÷1024↑×1024

Ｚ₂：b＋10＋c＋11×自ユニット内のHiRDBサーバ数＋d＋e

Ｚ₃：f＋7＋g＋4×自ユニット内のHiRDBサーバ数＋h＋i

Ｌ：↑（224×（L₂＋L3＋L4））÷1024↑×1024

Ｌ₂：k＋2×システム内のユニット数

Ｌ₃：システム内のBES数＋システム内のFES数＋システム内のDS数

Ｌ₄：15×システム内のHiRDBサーバ数

Ｍ：ユニット内のHiRDBサーバ数＋z＋m×ユニット内システムサーバ数

ｂ：ユニットにMGRがある場合：3

　　ユニットにMGRがない場合：0

ｃ：1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：2

　　それ以外のユニットの場合：0

ｄ：影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：

　　11×受け入れ可能なゲストBES数

　　それ以外のユニットの場合：0

ｅ：1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：

　　6×自ユニット内のHiRDBサーバ数

　　それ以外のユニットの場合：0

ｆ：ユニットにMGRがある場合：3

　　ユニットにMGRがない場合：0

ｇ：1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：2

　　それ以外のユニットの場合：0

ｈ：影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：

　　3×受け入れ可能なゲストBES数

　　それ以外のユニットの場合：0

ｉ：1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：

　　4×自ユニット内のHiRDBサーバ数

　　それ以外のユニットの場合：0

ｊ：ユニット内のサーバ数＋β＋γ＋ユニット内ユティリティサーバ数＋2

ユニット内ユティリティサーバ数：23＋α

ｋ：ユニットにMGRがある場合：3

　　ユニットにMGRがない場合：0

ｍ：38＋n＋o

ｎ：ユニットにMGRがあり，かつユニット数が2以上の場合：5

　　ユニットにMGRがあり，かつユニット数が1の場合：4

　　ユニットにMGRがなく，かつpd_mlg_msg_log_unitの値がlocalの場合：4

　　ユニットにMGRがなく，かつpd_mlg_msg_log_unitの値がmanagerの場合：3

ｏ：4×ユニット内のHiRDBサーバ数

ｚ：23＋α

α：ユニット内にMGRがある場合：3

　　ユニット内にFESがある場合：3

　　ユニット内にDSがある場合：7

　　ユニット内にBESがある場合：（BES数＋β）×15

β：影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：

　　受け入れ可能なゲストBES数※

　　上記以外のユニットの場合：0

γ：1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：代替BES数

　　上記以外のユニットの場合：0

注※　pd_ha_max_guest_act_serversの値

ノードマネジャ

ユニット内にMGRがある場合

　↑（1312＋464×システムの全ユニット数＋96×システムの全サーバ数

　　＋10240＋1200＋72×C＋240×A＋44×A＋28×A

　　＋16×B＋16×システムの全BES数＋8×システムの全ユニット数

　　＋64×システムの全サーバ数＋32×システムの全サーバ数＋48

　　＋J＋16×K）

　　÷1024↑×1024

ユニット内にMGRがない場合

　↑（1200＋72×C＋（240×A＋44×A＋28×A）×F

　　＋16×B＋16×システムの全BES数＋8×システムの全ユニット数

　　＋64×システムの全サーバ数＋32×システムの全サーバ数＋48）

　　÷1024↑×1024

Ａ：pd_utl_exec_mode=0の場合：1024

pd_utl_exec_mode=1の場合：（pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値）×システムの全BES数×3

ユニットにMGRがある場合は次に示す値を加算：（pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値）×4＋200

ユニットにDSがある場合は次に示す値を加算：（pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値）×3＋200

ユニットにBESがある場合は次に示す値を加算：（pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値）×D

上記の計算式で算出したAの値が1024を超えない場合は，Aを1024に置き換えてください。

Ｂ：pdcltgrpオペランドを指定しない場合：0

pdcltgrpオペランドを指定する場合：pdcltgrp指定数＋1

Ｃ：ユニット内サーバ数＋E

Ｄ：ユニット内BES数＋E

Ｅ：1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：ユニット内の代替BES数

影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：受け入れ可能なゲストBES数

上記以外のユニットの場合：0

Ｆ：1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：2

上記以外のユニットの場合：1

Ｊ：pd_system_expand_unitオペランドを指定した場合：16

pd_system_expand_unitオペランドを省略した場合：0

Ｋ：pd_system_expand_unitオペランドを指定した場合：pd_system_expand_unitオペランドに指定したユニット数

pd_system_expand_unitオペランドを省略した場合：0

I/Oサーバ

↑（56＋（↑（56＋A）÷32↑×32））÷128↑×128

影響分散スタンバイレス型系切り替え機能の対象となるユニットではない場合

Ａ：34268＋pd_max_utl_ios_file_noの値×296＋158064※1

＋｛（162800＋pd_max_file_noの値×1024）×BES数｝※2

＋｛162800＋pd_max_file_noの値×1024｝※3

注※1　FESがある場合に加算します。

注※2　BESがある場合に加算します。

注※3　DSがある場合に加算します。

なお，1：1スタンバイレス型系切り替え構成対象ユニットの場合には，上記の式で求めた値を2倍にします。

影響分散スタンバイレス型系切り替え機能の対象となるユニットの場合

Ａ：↑64＋24×BES数※4÷16↑×16

＋↑（177952＋pd_max_file_noの値×1024）÷16↑×16×BES数※4

＋34064

注※4　pd_ha_max_act_guest_serversの値を含みます。

ログサーバ

32＋48＋128×37

＋｛

　　432＋128×7＋1168＋512

　　＋↑（128＋256＋160＋8＋64）÷pd_log_rec_lengの値※↑

　　×pd_log_rec_lengの値※

　　＋64＋4096×2＋（768＋512）×B

　　＋↑｛（B＋1）÷12｝↑×8320

　　＋144×pd_log_write_buff_countの値※

　　＋（pd_log_write_buff_countの値※＋A）

　　×↑｛pd_log_max_data_sizeの値※＋（68＋44＋96＋160）｝÷4096↑

　　×4096＋C

　｝×ユニット内サーバ数＋D＋128×ユニット内FES数

pd_max_reflect_process_countオペランドを指定する場合に加算します。

（128＋704）×（ユニット内BES数＋D）

Ａ：16

Ｂ：pdlogadfg -d sysオペランド指定数※

Ｃ：0

Ｄ：1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：ユニット内の代替BES数

　　影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：

　　pd_ha_max_act_guest_serversオペランドの補正値

注※

ユニット内の全サーバの指定値で，最大値を指します。1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合はユニット内の全サーバとユニット内で動作する代替BESの指定値で，最大値を指します。影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合はユニット内の全サーバとHAグループに含まれる全BESの指定値で，最大値を指します。

シンクポイントダンプサーバ

｛

　↑（384＋1536×2）÷1024↑×1024

　＋↑｛（128＋80＋240＋240）＋192×（pdlogadfg -d spdの指定数※）

　＋416×（pdlogadpf -d spdの指定数※）｝÷1024↑×1024

｝×（全サーバ数＋A）

Ａ：1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：ユニット内の代替BES数

　　影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：

　　pd_ha_max_act_guest_serversオペランドの補正値

注※

ユニット内の全サーバの指定値で，最大値を指します。1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合はユニット内の全サーバとユニット内で動作する代替BESの指定値で，最大値を指します。影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合はユニット内の全サーバとHAグループに含まれる全BESの指定値で，最大値を指します。

ユニット共通

a＋｛b＋80＋（s＋3）×c＋64＋48＋d＋e｝

×（ユニット内のFES，BES，DSの合計数＋i）

＋（g×（ユニット内のBES，DSの合計数＋i））＋f

＋（pd_max_server_processの値×2＋100）×（64＋16）＋32

＋（pd_max_server_processの値×2＋100＋384）×32＋32＋h＋j＋v＋w

＋（pd_max_server_processの値＋127＋y）×48＋32＋A

影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使用する場合に加算します。

（↑（56＋(↑（56＋88560）÷32↑×32））÷128↑×128）

ａ：35408

ｂ：3480

ｃ：3608

ｄ：48×32

ｅ：80＋96×｛（s＋3）×2

　＋MAX（5，↓［s＋3］÷10↓）＋7｝

ｆ：512×（13＋（ユニット内のFES，BES，DSの合計数＋i）×3）×2

ｇ：｛↑（128＋pd_lck_until_disconnect_cntの値×112）÷4096↑｝

　　×4096×2

ｈ：↑（pd_registered_portで指定したポート番号の数×16＋32）

　　÷1024↑×1024

　　pd_registered_portを指定していない場合は0

ｉ：1：1スタンバイレス型系切り替えの場合は代替BES数

　　影響分散スタンバイレス型系切り替えの場合はpd_ha_max_guest_servers補正値

ｊ：p×（ユニット内のFES数）＋q×（ユニット内のBES数＋i）＋r×（ユニット内のDS数）

ｋ：FESのpd_fes_lck_pool_partitionの値

ｍ：BESのpd_lck_pool_partitionの値

ｎ：DSのpd_lck_pool_partitionの値

ｏ：（s＋3）×2＋MAX｛5，↓（s＋3）÷10↓｝＋7

ｐ：kが2以上の場合は32＋（8＋16×k）×o

　　それ以外の場合は0

ｑ：mが2以上の場合は32＋（8＋16×m）×o

　　それ以外の場合は0

ｒ：nが2以上の場合は32＋（8＋16×n）×o

　　それ以外の場合は0

ｓ：pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値

ｔ：pd_max_dic_processの値＋pd_max_reflect_process_countの値

ｕ：pd_max_bes_processの値＋pd_max_reflect_process_countの値

sは，DSの場合はt，BESの場合はu，pd_max_dic_process又はpd_max_bes_processを省略する場合はsとします。

ｖ：pd_dbbuff_modifyにYを指定し，かつユニット内にBES又はDSがある場合：69648＋（（BES定義又はDS定義のpd_max_add_dbbuff_shm_noの値のユニット内最大値）＋pd_max_resident_rdarea_shm_no値）×136

　pd_dbbuff_modifyにNを指定し，かつユニット内にBES又はDSがある場合：69648＋pd_max_resident_rdarea_shm_no値×136

　上記以外：2192

ｗ：144

ｙ：次に示す計算式で算出した値を，各サーバの数分だけ加算します。

　　ユニット内にFESがある場合に加算します。

　　　　（z＋3）×2

　　ユニット内にBESがあり※1，pd_utl_exec_mode=1かつs＞32の場合に加算します。

　　　　（z＋3）×34＋s

　　ユニット内にBESがあり※1，pd_utl_exec_mode=0又はs≦32の場合に加算します。

　　　　（z＋3）×34＋32

　　ユニット内にDSがあり，pd_utl_exec_mode=1かつs＞16の場合に加算します。

　　　　（z＋3）×34＋s

　　ユニット内にDSがあり，pd_utl_exec_mode=0又はs≦16の場合に加算します。

　　　　（z＋3）×34＋16

ｚ：FESで，HiRDBシステム内のFES数＞1の場合：s＋1

　　FESで，HiRDBシステム内のFES数=1の場合：s

　　BESで，s＞pd_max_bes_processの値※2の場合：s

　　BESで，s≦pd_max_bes_processの値※2の場合：u

　　DSで，s＞pd_max_dic_processの値の場合：s

　　DSで，s≦pd_max_dic_processの値の場合：t

Ａ：640

注※1

1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合，ユニット内の全正規BESと全代替BESが対象となります。

影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合，ユニット内の全ホストBESと全ゲストBESが対象となります。

注※2

影響分散スタンバイレス型系切り替えとなるユニットで，ゲストBESについての計算をする場合，そのゲストBESのオペランドの値ではなく，そのユニット内の全ゲストBESに指定されている値の最大値を計算に使用してください。

トランザクションログサーバ

｛1168＋688×A｝×（ユニット内サーバ数＋H）

＋｛

　　128×B＋144

　　＋[G＋↑（128＋256＋8＋224）÷pd_log_rec_lengの値※↑×pd_log_rec_lengの値※

　　＋↑（pd_log_max_data_sizeの値※＋68＋44＋96＋160）

　　÷pd_log_rec_lengの値※↑×pd_log_rec_lengの値※]

　　×D＋E＋（48＋8）×B×2

　｝×（ユニット内のBES及びDS数＋H）

＋｛

　　600×B＋128×B＋64×B×C＋144＋G

　　＋↑（128＋256＋8＋224）÷pd_log_rec_lengの値※↑×pd_log_rec_lengの値※

　　＋↑（pd_log_max_data_sizeの値※＋68＋44＋96＋160）

　　÷pd_log_rec_lengの値※↑×pd_log_rec_lengの値※

　　＋E＋（48＋8）×（B×2＋2）

　｝×（ユニット内サーバ数＋H）

Ａ：2

Ｂ：7＋J×2

Ｃ：システム全体のBES数×4＋システム全体のDS数×2

　　＋システム全体のFES数

Ｄ：pd_log_rollback_buff_countの値が0の場合：8

　　それ以外の場合：pd_log_rollback_buff_countの値

Ｅ：Linux版の場合：4096

　　Linux版以外の場合：0

Ｇ：64

Ｈ：1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：ユニット内の代替BES数

　　影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：

　　pd_ha_max_act_guest_serversオペランドの補正値

Ｊ：ユニット内サーバ中の，s，t，及びuの最大値

ｓ：pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値

ｔ：pd_max_dic_processの値＋pd_max_reflect_process_countの値

ｕ：pd_max_bes_processの値＋pd_max_reflect_process_countの値

注※

ユニット内の全サーバの指定値で，最大値を指します。1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合はユニット内の全サーバとユニット内で動作する代替BESの指定値で，最大値を指します。影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合はユニット内の全サーバとHAグループに含まれる全BESの指定値で，最大値を指します。

ステータスサーバ

↑64÷32↑×32×（ユニット内サーバ数＋A）

Ａ：1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：ユニット内の代替BES数

　　影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：

　　pd_ha_max_act_guest_serversオペランドの補正値

監査証跡管理サーバ

↑A÷1024↑×1024

Ａ：pd_aud_file_nameオペランドの指定がない場合は704

　　pd_aud_file_nameオペランドの指定がある場合は704＋（320×200）＋B＋C

Ｂ：pd_aud_async_buff_sizeオペランドの値が0の場合は0

　　pd_aud_async_buff_sizeオペランドの値が4096以上の場合は次の計算値

　　Linux版の場合：

　　　（176×pd_aud_async_buff_countオペランドの値）

　　　＋｛（↑pd_aud_async_buff_sizeオペランドの値÷4096↑×4096）

　　　×pd_aud_async_buff_countオペランドの値｝＋4096

　　Linux版以外の場合：

　　　（176×pd_aud_async_buff_countオペランドの値）

　　　＋｛（↑pd_aud_async_buff_sizeオペランドの値÷4096↑×4096）

　　　×pd_aud_async_buff_countオペランドの値｝

Ｃ：pd_aud_auto_loadingオペランドにYを指定し，かつMGRがあるユニットの場合は256×（システム全体のユニット数＋1）＋256

　　上記以外の場合は0

スタンバイレス型系切り替え機能を適用するユニットの場合，自ユニットのメモリ使用量に，系切り替え先となるユニットのセキュリティ監査のメモリ使用量を加算する必要があります。

14.2.4　各サーバが使用する共用メモリの計算式

(1)　フロントエンドサーバが使用する共用メモリの計算式

フロントエンドサーバが使用する共用メモリの計算式を次に示します。計算式で使用している変数については，「計算式で使用する変数」を参照してください。

●32ビットモードの場合

40＋b×1.3＋c＋d＋k＋1.6＋x＋y＋4
＋｛[（a＋12）÷13]×1.1＋[（a＋62）÷63]＋3.7｝×（e＋3）
＋｛
　　↑↑b÷64↑×（8÷16）↑×4×4
　　＋12×｛（b÷3）＋1−mod（b÷3，2）｝
　　＋4×a×｛（e＋3）×2＋1＋MAX（e÷10，5）｝
　　＋32＋4＋16＋｛56×（f＋1）×g｝＋20000
　　＋↑｛（c÷8）＋7｝÷64↑×8＋↑｛（k÷8）＋7｝÷64↑×8
　　＋MAX｛a×（e＋3），c÷8｝×104＋MAX｛a×（e＋3），k÷8｝×24
　　＋↑｛（x÷4）＋7｝÷64↑×8
　　＋↑｛[（y−（s×592＋t×916＋u×172））÷2]＋7｝÷64↑×8
　　＋MAX｛13×（e＋3），x÷4｝×88
　　＋60×MAX｛21×（e＋3），（y−（s×592＋t×916＋u×172））÷2｝
　　＋44＋256＋1024
　｝÷1024＋A＋7
　 I
＋Σ（Ji）
　i=1
＋6.5×1024×f
＋1024
●pd_def_buf_control_area_assignオペランドにINITIALを指定するか，又はこのオペランドを省略した場合に加算します。
＋｛［（a＋12）÷13］×1.1＋［（a＋62）÷63］＋3.7｝×（e＋7）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：キロバイト）

●64ビットモードの場合

40＋b×1.3＋c＋d＋k＋1.6＋x＋y＋5
＋｛[（a＋12）÷13]×1.2＋[（a＋62）÷63]×1.5＋4.1｝×（e＋3）
＋｛
　　↑↑b÷64↑×（8÷16）↑×4×4
　　＋12×｛（b÷3）＋1−mod（b÷3，2）｝
　　＋4×a×｛（e＋3）×2＋1＋MAX（e÷10，5）｝
　　＋48＋8＋16＋｛72×（f＋1）×g｝＋20000
　　＋↑｛（c÷8）＋7｝÷64↑×8＋↑｛（k÷8）＋7｝÷64↑×8
　　＋MAX｛a×（e＋3），c÷8｝×104＋MAX｛a×（e＋3），k÷8｝×40
　　＋↑｛（x÷4）＋7｝÷64↑×8
　　＋↑｛[（y−（s×600＋t×936＋u×184））÷2]＋7｝÷64↑×8
　　＋MAX｛13×（e＋3），x÷4｝×104
　　＋72×MAX｛21×（e＋3），（y−（s×600＋t×936＋u×184））÷2｝
　　＋72＋256＋1536
　｝÷1024＋A＋7
　 I
＋Σ（Ji）
　i=1
＋6.5×1024×f
＋1024
●pd_def_buf_control_area_assignオペランドにINITIALを指定するか，又はこのオペランドを省略した場合に加算します。
＋｛［（a＋12）÷13］×1.2＋［（a＋62）÷63］×1.5＋4.1｝×（e＋7）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：キロバイト）

(2)　ディクショナリサーバが使用する共用メモリの計算式

ディクショナリサーバが使用する共用メモリの計算式を次に示します。

32ビットモードの場合（単位：キロバイト）

計算式1＋↑｛（↑（40＋（計算式2〜計算式5を加算した値））÷512↑×512）｝÷1024↑

64ビットモードの場合（単位：キロバイト）

計算式1＋↑｛（↑（72＋（計算式2〜計算式5を加算した値））÷512↑×512）｝÷1024↑

計算式で使用している変数については，「計算式で使用する変数」を参照してください。

注意事項

pd_dbsync_point又はpd_system_dbsync_pointオペランドのどちらかの指定がcommitの場合に計算式3を加算します。pd_system_dbsync_pointオペランドの省略値はcommitです。

上記以外の場合，計算式5を加算します。

pd_dfw_awt_processオペランドを指定する場合に計算式4を加算します。

pd_dic_shmpool_sizeオペランドを省略すると，次の値が設定されます。

32ビットモードの場合：

↑｛（↑（40＋（計算式2〜計算式5の合計値））÷512↑×512）｝÷1024↑

64ビットモードの場合：

↑｛（↑（72＋（計算式2〜計算式5の合計値））÷512↑×512）｝÷1024↑

条件

共用メモリの計算式

計算式1

（単位：キロバイト）

●32ビットモードの場合

b×1.3

＋｛

　　↑↑b÷64↑×（8÷16）↑×4×4

　　＋12×｛（b÷3）＋1−mod（b÷3，2）｝

　　＋8×a×｛（e＋3）×2＋1＋MAX（e÷10，5）｝

　　＋512

　　｝÷1024

＋3.5＋↑（224×v×w）÷1024↑＋0.5

＋↑｛

　　↑（28＋（↑（32＋（（↑g÷127↑＋1）×2048＋128））÷32↑×32））

　　÷128↑×128

　　｝÷1024↑

　K

＋Σ（Li）

　i=1

●64ビットモードの場合

b×1.3

＋｛

　　↑↑b÷64↑×（8÷16）↑×4×4

　　＋12×｛（b÷3）＋1−mod（b÷3，2）｝

　　＋8×a×｛（e＋3）×2＋1＋MAX（e÷10，5）｝

　　＋1024

　　｝÷1024

＋3.5＋↑（224×v×w）÷1024↑＋0.5

＋↑｛

　　↑（56＋（↑（56＋（（↑g÷127↑＋1）×2048＋128））÷32↑×32））

　　÷128↑×128

　　｝÷1024↑

　K

＋Σ（Li）

　i=1

計算式2

（単位：バイト）

●32ビットモードの場合

500×1024

　　　＋（↑436×g÷16↑×16）＋496×h＋112×240

　　　＋5072×（e＋15）＋96×z

　　　＋32×m＋172×｛a×（e＋3）＋（e＋3）×2＋22｝＋16

　　　＋48×p＋36×｛（e＋3）×2＋1＋MAX（5，[e＋3]÷10）｝

　　　＋68×G＋152×120＋80＋64※１＋368※２

　　　＋（（↓（↑（g÷8）↑＋3）÷4↓）×4）×m

●64ビットモードの場合

500×1024

　　　＋（↑536×g÷16↑×16）＋512×h

　　　＋（↑136×240÷16↑×16）

　　　＋9424×（e＋15）＋144×z

　　　＋80×m＋336×｛a×（e＋3）＋（e＋3）×2＋22｝＋16

　　　＋64×p＋72×｛（e＋3）×2＋1＋MAX（5，[e＋3]÷10）｝

　　　＋68×G＋184×120＋96＋64※１＋448※２

　　　＋（（↓（↑（g÷8）↑＋7）÷8↓）×8）×m

計算式3

（単位：バイト）

●32ビットモードの場合

（32＋16×z）×（G＋1）＋16

●64ビットモードの場合

（48＋32×z）×（G＋1）＋16

計算式4

（単位：バイト）

●32ビットモードの場合

72＋52×H＋68×z

pd_dbbuff_trace_levelオペランドに1を指定する場合に加算します。

＋320×z

●64ビットモードの場合

96＋56×H＋72×z

pd_dbbuff_trace_levelオペランドに1を指定する場合に加算します。

＋640×z

計算式5

（単位：バイト）

●32ビットモードの場合

（32＋16×z）×10＋16

●64ビットモードの場合

（48＋32×z）×10＋16

注※1

pd_max_ard_processオペランドが1以上の場合に加算します。

注※2

再編成時期予測機能を使用する場合に加算します。

(3)　バックエンドサーバが使用する共用メモリの計算式

バックエンドサーバが使用する共用メモリの計算式を次に示します。

32ビットモードの場合（単位：キロバイト）

計算式1＋↑｛（↑（40＋（計算式2〜計算式7を加算した値））÷512↑×512）｝÷1024↑

64ビットモードの場合（単位：キロバイト）

計算式1＋↑｛（↑（72＋（計算式2〜計算式9を加算した値））÷512↑×512）｝÷1024↑

計算式で使用している変数については，「計算式で使用する変数」を参照してください。

計算式1〜9についての注意事項

次に示すどれかの条件を満たす場合に計算式3を加算します。

・pd_rdarea_open_attribute_useオペランドにYを指定する場合

・pd_lv_mirror_useオペランドにYを指定する場合

・高速系切り替え機能を使用する場合

次に示すどれかの条件を満たす場合に計算式4を加算します。

・pd_dbsync_pointオペランドにcommitを指定する場合

・pd_shared_rdarea_useオペランドにYを指定する場合

・上記以外の場合，計算式7を加算します。

pd_inner_replica_controlオペランドを指定する場合に計算式5を加算します。

pd_dfw_awt_processオペランドを指定する場合に計算式6を加算します。

pd_bes_shmpool_sizeオペランドを省略すると，次の値が設定されます。

32ビットモードの場合：

↑｛（↑（40＋（計算式2〜計算式7の合計値））÷512↑×512）｝÷1024↑

64ビットモードの場合：

↑｛（↑（72＋（計算式2〜計算式9の合計値））÷512↑×512）｝÷1024↑

pd_max_resident_rdarea_noオペランドを指定する場合に計算式8を加算します。

pd_max_temporary_object_noの値が1以上の場合に計算式9を加算します。

条件

共用メモリの計算式

計算式1

（単位：キロバイト）

●32ビットモードの場合

b×1.3

＋｛

　　↑↑b÷64↑×（8÷16）↑×4×4

　　＋12×｛（b÷3）＋1−mod（b÷3，2）｝

　　＋8×a×｛（e＋3）×2＋1＋MAX（e÷10，5）｝＋512＋512※１

　｝÷1024

＋↑｛72＋8×v×（8＋3×w）｝÷1024↑

＋↑｛（↑g÷127↑＋1）×2048＋128｝÷1024↑

＋↑｛

　　↑（28＋（↑（32＋（（↑g÷127↑＋1）×2048＋128））÷32↑×32））

　　÷128↑×128｝

　　｝÷1024↑

　M

＋Σ（Ni）

　i=1

●64ビットモードの場合

b×1.3

＋｛

　　↑↑b÷64↑×（8÷16）↑×4×4

　　＋12×｛（b÷3）＋1−mod（b÷3，2）｝

　　＋8×a×｛（e＋3）×2＋1＋MAX（e÷10，5）｝＋1024＋512※１

　｝÷1024

＋↑｛72＋24×v×（2＋w）｝÷1024↑

＋↑｛

　　↑（56＋（↑（56＋（（↑g÷127↑＋1）×2048＋128））÷32↑×32））

　　÷128↑×128

　　｝÷1024↑

　M

＋Σ（Ni）

　i=1

計算式2

（単位：バイト）

●32ビットモードの場合

500×1024

　　＋（436＋48※１）×g＋496×h＋112×r

　　＋5072×（e＋15）＋96×z

　　＋32×m＋172×｛a×（e＋3）＋（e＋3）×2＋22｝＋16

　　＋48×p＋48×｛（e＋3）×2＋1＋MAX（5，[e＋3]÷10）｝

　　＋68×G＋152×F＋80＋32×g＋64※２＋96※３

　　　＋（（↓（↑（g÷8）↑＋3）÷4↓）×4）×m

●64ビットモードの場合

500×1024

　　＋（536＋56※１）×g＋512×h＋136×r

　　＋9424×（e＋15）＋144×z

　　＋80×m＋336×｛a×（e＋3）＋（e＋3）×2＋22｝＋16

　　＋64×p＋96×｛（e＋3）×2＋1＋MAX（5，[e＋3]÷10）｝

　　＋68×G＋184×F＋96＋48×g＋64※２＋128※３

　　　＋（（↓（↑（g÷8）↑＋7）÷8↓）×8）×m

計算式3

（単位：バイト）

●32ビットモードの場合

｛｛[（↑↑g÷8↑÷4↑）×4]＋8｝×（a×[e＋3]＋e＋15）｝

●64ビットモードの場合

｛｛[（↑↑g÷8↑÷8↑）×8]＋8｝×（a×[e＋3]＋e＋15）｝

計算式4

（単位：バイト）

●32ビットモードの場合

（32＋16×z）×（e×2＋7＋1）＋16

●64ビットモードの場合

（48＋32×z）×（e×2＋7＋1）＋16

計算式5

（単位：バイト）

56×E＋16

計算式6

（単位：バイト）

●32ビットモードの場合

72＋52×H＋68×z

pd_dbbuff_trace_levelオペランドに1を指定する場合に加算します。

＋320×z

●64ビットモードの場合

96＋56×H＋72×z

pd_dbbuff_trace_levelオペランドに1を指定する場合に加算します。

＋640×z

計算式7

（単位：バイト）

●32ビットモードの場合

（32＋16×z）×10＋16

●64ビットモードの場合

（48＋32×z）×10＋16

計算式8

（単位：バイト）

16＋112＋（48＋48×Q）＋ (48＋32×R）

計算式9

（単位：バイト）

16＋80×S

注※1

pd_max_list_users及びpd_max_list_countオペランドの両方とも0でない場合に加算します。

注※2

pd_max_ard_processオペランドが1以上の場合に加算します。

注※3

pd_max_reflect_process_countオペランドに1以上を指定した場合に加算します。

(4)　計算式で使用する変数

ａ：pd_max_access_tablesオペランドの値

ｂ：pd_sql_object_cache_sizeオペランドの値

ｃ：pd_table_def_cache_sizeオペランドの値

ｄ：pd_auth_cache_sizeオペランドの値

ｅ：pd_max_usersオペランドの値 ※１

ｆ：バックエンドサーバの総数

ｇ：pd_max_rdarea_noオペランドの値

ｈ：pd_max_file_noオペランドの値

ｋ：pd_view_def_cache_sizeオペランドの値

ｍ：インデクス用のグローバルバッファプール数

pdbufferに-Dの指定がないものは１，指定があるものは分割数を合計したものがグローバルバッファプール数となります。

pd_dbbuff_modifyオペランドにYを指定している場合，該当するサーバに関連するpdbuffer文の数に，該当するサーバ定義のpd_max_add_dbbuff_noオペランドの値を加算して計算します。

ｐ：pd_lck_until_disconnect_cntオペランドの値

ｑ：MIN（e＋3，p）

ｒ：pd_assurance_index_noオペランドの値

ｓ：インストールしたプラグインの数

ｔ：DMLで使用するプラグイン関数の総数 ※２

ｕ：DMLで使用するプラグイン関数のパラメタ総数 ※２

ｖ：pd_max_list_usersオペランドの値

ｗ：pd_max_list_countオペランドの値

ｘ：pd_type_def_cache_sizeオペランドの値

ｙ：pd_routine_def_cache_sizeオペランドの値

ｚ：グローバルバッファ総数（pdbufferオペランドの指定数）

pdbufferに-Dの指定がないものは１，指定があるものは分割数を合計したものがグローバルバッファプール数となります。

pd_dbbuff_modifyオペランドにYを指定している場合，該当するサーバに関連するpdbuffer文の数に，該当するサーバ定義のpd_max_add_dbbuff_noオペランドの値を加算して計算します。

Ａ：pd_registry_cache_sizeオペランドの値

Ｅ：pd_inner_replica_controlオペランドの値

Ｆ：pd_assurance_table_noオペランドの値

Ｇ：サーバ内の最大トランザクション数（2×e＋7）

Ｈ：pd_dfw_awt_processオペランドの値

I：フロントエンドサーバで指定したpdplgprmオペランドの総数

Ji：フロントエンドサーバで指定したi番目のpdplgprmオペランドで指定した共用メモリのサイズ

K：ディクショナリサーバで指定したpdplgprmオペランドの総数

Li：ディクショナリサーバで指定したi番目のpdplgprmオペランドで指定した共用メモリのサイズ

M：バックエンドサーバで指定したpdplgprmオペランドの総数

Ni：バックエンドサーバで指定したi番目のpdplgprmオペランドで指定した共用メモリのサイズ

Q：pd_max_resident_rdarea_noオペランドの値

R：pd_max_resident_rdarea_shm_noオペランドの値

S：pd_max_temporary_object_noオペランドの値

U：空き領域の再利用機能を使用する表数

注※1

ディクショナリサーバの場合はpd_max_dic_processオペランドの値となります。バックエンドサーバの場合はpd_max_bes_processオペランドの値となります。ただし，pd_max_dic_process又はpd_max_bes_processオペランドを省略する場合は，pd_max_usersオペランドの値となります。

注※2

DMLで使用するプラグイン関数の総数及びDMLで使用するプラグイン関数のパラメタの総数は，次に示すSQLで求められます。

SELECT COUNT(*),SUM(N_PARAM) FROM MASTER.SQL_PLUGIN_ROUTINES
WHERE PLUGIN_NAME = 'プラグイン名称'
AND (TIMING_DESCRIPTOR = 'ADT_FUNCTION'
    OR TIMING_DESCRIPTOR IS NULL
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'BEFORE_INSERT'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'AFTER_INSERT'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'BEFORE_UPDATE'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'AFTER_UPDATE'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'BEFORE_DELETE'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'AFTER_DELETE'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'BEFORE_PURGE_TABLE'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'AFTER_PURGE_TABLE'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'INDEX_SEARCH'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'INDEX_COUNT'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'INDEX_INSERT'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'INDEX_BEFORE_UPDATE'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'INDEX_AFTER_UPDATE'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'INDEX_DELETE'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'PURGE_INDEX'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'INDEX_MAINTENANCE_DEFERRED'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'BEFORE_INSERT_DC'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'BEFORE_UPDATE_DC'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'BEFORE_DATA_CHECK'
    OR TIMING_DESCRIPTOR = 'AFTER_DATA_CHECK')

14.2.5　グローバルバッファが使用する共用メモリの計算式

(1)　影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使用しない場合

グローバルバッファが使用する共用メモリサイズは，ディクショナリサーバ又はバックエンドサーバごとに計算式1に代入して求めます。サーバマシンごとに算出する場合，pdbuffer文のオプションの指定によって計算対象になるかどうかが異なります。pdbuffer文のオプションによる計算条件を次の表に示します。

表14‒9　pdbuffer文のオプションによる計算条件（影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使用しない場合）

pdbuffer文のオプション

計算条件

-r

-rで指定したRDエリアがあるサーバの場合，計算対象とします。

-i

-iで指定したインデクスが格納されているRDエリアがあるサーバの場合，計算対象とします。

-b

-bで指定したRDエリアがあるサーバの場合，計算対象とします。

-o

そのサーバにある全RDエリア中でpdbuffer -rで指定していないRDエリアがある場合，計算対象とします。

pd_dbbuff_modifyオペランドにYを指定している場合は，計算式2を加算します。計算式1及び2で求めた値を合計した値が，そのサーバでグローバルバッファが使用する共用メモリの所要量です。

pd_dbbuff_attributeオペランドにfixed又はhugepageを指定している場合，実メモリ上にページ固定されるため，仮想メモリを構成する実メモリがそのサイズ分減少します。また，残り実メモリとスワップ領域で構成される仮想メモリからもそのサイズ分確保されます。

pdbuffer文に-Dを指定している場合，分割した個々のグローバルバッファを一つのグローバルバッファとして計算します。例として，「pdbuffer -n 10000 -D 3」と指定した場合，「pdbuffer -n 3334」のグローバルバッファを1個と「pdbuffer -n 3333」のグローバルバッファを2個の計3個を指定したものとして計算します。

-n指定値が分割数×4より小さい場合，-nに4を指定した分割数分のpdbuffer文を指定したものとして計算します。例として，「pdbuffer -n 100 -D 100」と指定した場合，「pdbuffer -n 4」のグローバルバッファを100個指定したものとして計算します。

なお，pdbufferオペランドを省略した場合，HiRDBが共用メモリサイズを自動計算するので見積もりは必要ありません。

計算式の種類

共用メモリの計算式（単位：キロバイト）

計算式1

●32ビットモードの場合

n

Σ｛

i=1

　　↑｛752＋64＋（296＋64※１）×（Pi＋4）

　　＋（124＋80※２＋96×A×Mi）×Ui｝÷T↑×T

　　＋Si×｛Pi＋4＋（Ui×Mi×A）｝＋Vi

　　｝÷1024

●64ビットモードの場合

n

Σ｛管理領域部＋データ格納部｝÷1024

i=1

　　管理領域部：

　　　↑｛944＋64＋（480＋112※１）×（Pi＋4）

　　　＋（176＋96※２＋136×A×Mi）×Ui｝÷T↑×T

　　データ格納部：

　　　Si×｛Pi＋4＋（Ui×Mi×A）｝＋Vi

計算式2

●32ビットモードの場合

｛↑（↑（s×1024÷2）÷8↑＋112）÷2048↑×2048×

　↑a÷（s×1024）↑｝÷1024

●64ビットモードの場合

｛↑（↑（s×1024÷2）÷8↑＋144）÷2048↑×2048×

　↑a÷（s×1024）↑｝÷1024

n：グローバルバッファプール数

i：計算対象のグローバルバッファプール定義

P：グローバルバッファ面数

A：

pd_max_ard_processオペランドが1以上の場合は2

pd_max_ard_processオペランドが0の場合は1

M：一括入力最大ページ数

U：同時実行最大プリフェッチ数

T：グローバルバッファのバウンダリ

Linuxの場合

pd_dbbuff_dev_sector_sizeオペランドに512を指定した場合は2048，4096を指定した場合は4096

Linux以外の場合

4096

S：グローバルバッファに割り当てたRDエリアの最大ページ長

V：

Linuxの場合

pd_dbbuff_dev_sector_sizeオペランドに4096を指定し，かつSが4096の倍数でない場合は2048。

pd_dbbuff_dev_sector_sizeオペランドに4096を指定していない，又はSが4096の倍数の場合は0。

Linux以外の場合

0

s：SHMMAX指定値

a：計算式1の総計

注※1　LOB用グローバルバッファの場合に加算します。

注※2　pd_max_ard_processオペランドが1以上の場合に加算します。

(2)　影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使用する場合

影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使用する場合，ユニットごとに計算式1に代入して求めます。ユニットごとに算出する場合，pdbuffer文のオプションの指定によって計算対象になるかどうかが異なります。pdbuffer文のオプションによる計算条件を次の表に示します。

表14‒10　pdbuffer文のオプションによる計算条件（影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使用する場合）

pdbuffer文のオプション

計算条件

-r，-b

-rで指定したRDエリアで，同じHAグループに属するRDエリアの場合，計算対象とします。

-i

-iで指定したインデクスが格納されているRDエリアが，同じHAグループに属するRDエリアの場合，計算対象とします。

-o

同じHAグループ内で，pdbuffer -rオプションで指定していないRDエリアがある場合，計算対象とします。

pd_dbbuff_attributeオペランドにfixed又はhugepageを指定している場合，実メモリ上にページ固定されるため，仮想メモリを構成する実メモリがそのサイズ分減少します。また，残り実メモリとスワップ領域で構成される仮想メモリからもそのサイズ分確保されます。なお，pdbufferオペランドを省略した場合，HiRDBが共用メモリサイズを自動計算するので見積もりは必要ありません。

計算式の種類

共用メモリの計算式（単位：キロバイト）

計算式1

●32ビットモードの場合

n

Σ｛

i=1

　　（96＋（（752×（A＋B））＋（288×（F＋（8×（A＋B））））

　　＋8×F×（A＋B）＋16）＋H＋D）＋V

　　＋2048＋G＋（E×F＋（8×（A＋B）））

　　｝÷1024

●64ビットモードの場合

n

Σ｛管理領域部＋データ格納部｝÷1024

i=1

　　管理領域部：

　　　（（144＋（（944×（A＋B））＋（464×（F＋（8×（A＋B））））

　　　＋（16×F×（A＋B））））＋16＋H＋D）

　　データ格納部：

　　　2048＋G＋（E×F＋（8×（A＋B）））＋V

n：このユニットに割り当てられるグローバルバッファプール数

i：計算対象のグローバルバッファプール定義

A：ホストBES数

B：受け入れ可能なゲストBESの最大数

C：一括入力ページ数（pdbuffer -pに指定した値）

D：プリフェッチ機能使用時（pdbuffer -m指定）に加算します。

32ビットモードの場合

2×（（（80×U×C）＋（80×U）＋（124×U）＋（8×U×C））×（A＋B））

64ビットモードの場合

2×（（（112×U×C）＋（96×U）＋（176×U）＋（16×U×C））×（A＋B））

E：pdbuffer文のオプションの指定によって値が異なります。オプションと計算式を次に示します。

pdbuffer文のオプション

最大値の計算式

-r，-b

（MAX（バッファサイズ(pdbuffer -lの値），MAX（指定したRDエリアで同じHAグループに属するRDエリアのページサイズ）））

-i

（MAX（バッファサイズ（pdbuffer -lの値），MAX（-iで指定したインデクスが格納されているRDエリアが同じHAグループに属するRDエリアのページサイズ）））

-o

（MAX（バッファサイズ（pdbuffer -lの値），MAX（同じHAグループ内でpdbuffer -rオプションで指定していないRDエリアのページサイズ）））

F：バッファ面数（pdbuffer -nの値）

G：プリフェッチ機能使用時（pdbuffer -m指定）に加算します。

2×（（E×U×C）×（A＋B））

H：LOB用RDエリアが指定されている（pdbuffer -b指定）場合に加算します。

32ビットモードの場合：64×（F＋（8×（A＋B）））

64ビットモードの場合：112×（F＋（8×（A＋B）））

U：同時実行最大プリフェッチ数（pdbuffer -mの値）

V：

Linuxの場合

pd_dbbuff_dev_sector_sizeオペランドに4096を指定し，かつEが4096の倍数でない場合は2048。

pd_dbbuff_dev_sector_sizeオペランドに4096を指定していない，又はEが4096の倍数の場合は0。

Linux以外の場合

0

14.2.6　SQL実行時に必要なメモリ所要量の計算式

(1)　グループ分け高速化機能実行時に必要なメモリ所要量の求め方

クライアント環境定義でPDSQLOPTLVLオペランドを指定するか，HiRDBシステム定義でpd_optimize_levelオペランドを指定（又は省略）した場合，適用条件を満たすSQLを実行すると，グループ分け高速化機能が働きます。このとき，HiRDBはクライアント環境定義のPDAGGRオペランドの値に基づいてプロセス固有領域を確保します。確保するメモリサイズを次に示します。

グループ分け高速化機能実行時に必要なメモリ所要量は，バックエンドサーバを定義するサーバマシンについてだけ計算してください。

計算式

e＋↑d÷4↑×4＋↑（17＋4×a＋4×b＋c＋d）÷4↑×4×（N＋1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：バイト）

ａ：グループ化する列の数

ｂ：集合関数の演算数

COUNT，SUM，MAX，MINは一つにつき1で換算します。

AVG（COUNT），AVG（SUM）は一つにつき2で換算します。

ｃ：グループ化する列の列長（表「グループ化するときの列の長さ及び集合関数の演算領域の長さ」を参照して求めてください）

ｄ：集合関数の演算領域長（表「グループ化するときの列の長さ及び集合関数の演算領域の長さ」を参照して求めてください）

ｅ：32ビットモードの場合：MAX（4×N×24 ，16408）

64ビットモードの場合：MAX（8×N×40 ，32808）

Ｎ：クライアント環境定義のPDAGGRオペランドの値

表14‒11　グループ化するときの列の長さ及び集合関数の演算領域の長さ

列のデータ型

グループ化する列の列長

集合関数の演算領域長※１

INTEGER

4

6

SMALLINT

2

4※２

DECIMAL(p,s)

↑（p＋1）÷2↑

↑（p＋7）÷2↑※３

FLOAT

8

10

SMALLFLT

4

6

INTERVAL YEAR TO DAY

5

8

INTERVAL HOUR TO SECOND

4

6

CHAR(n)

n

n＋3

VARCHAR(n)

n＋2

n＋5

NCHAR(n)

2×n

2×n＋2

NVARCHAR(n)

2×n＋2

2×n＋4

MCHAR(n)

n

n＋3

MVARCHAR(n)

n＋2

n＋5

DATE

4

6

TIME

3

6

BLOB(n)

−

−

BINARY(n)

n＋2

n＋5

（凡例）−：該当しません。

注※1

集合関数がCOUNTの場合，集合関数演算領域長はデータ型にかかわらず6になります。

注※2

集合関数がAVG，SUMの場合，集合関数演算領域長は6になります。

注※3

集合関数がAVG，SUMの場合，集合関数演算領域長は次の値になります。

集合関数の値の型がDECIMAL型で精度が29けたのとき：18

集合関数の値の型がDECIMAL型で精度が38けたのとき：23

集合関数の値のデータ型の規則については，マニュアル「HiRDB SQLリファレンス」の「集合関数」を参照してください。

(2)　列ごとのデータ抑制指定時に必要なメモリ所要量の求め方

列ごとのデータ抑制を指定（CREATE TABLEの列定義にSUPPRESSを指定）した表に対してアクセスするときに使用するメモリサイズは，次に示す計算式で求められます。

計算式

a＋128　　（単位：バイト）

ａ：表中の列ごとのデータ抑制が指定されている列の定義長の合計値

(3)　ハッシュジョイン及び副問合せのハッシュ実行時に必要なメモリ所要量の求め方

クライアント環境定義でPDADDITIONALOPTLVLオペランドを指定するか，HiRDBシステム定義でpd_additional_optimize_levelオペランドを指定すると，SQL拡張最適化オプションが働きます。このSQL拡張最適化オプションで，「ハッシュジョイン，副問合せのハッシュ実行の適用（APPLY_HASH_JOIN）」を指定した場合，表の結合又は副問合せのSQLを実行すると，次に示すメモリサイズのプロセス固有領域を確保します。

計算式

●32ビットモードの場合
 a
Σ（13×1024＋6×1024×ｂ＋ｃ）
i=1

●64ビットモードの場合
 a
Σ（13×1024＋7×1024×ｂ＋ｃ）
i=1
　　　　　　　　　　　　　　　（単位：バイト）

ａ：SELECT文のハッシュジョイン最大数

SELECT文のハッシュジョイン最大数については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

ｂ：ハッシュ表行数によって適用されるハッシュジョイン処理を求めて，次に示す表から代入する値を決定してください。

ハッシュ表行数の目安

適用されるハッシュジョイン処理

ｂの値

1500以内

一括ハッシュジョイン

0.5

1500×（バケット分割数÷3）以内

バケット分割

ハッシュジョイン

1レベルバケット分割

1

1500×（バケット分割数÷3）²以内

2レベルバケット分割

2

1500×（バケット分割数÷3）²を超える場合

3レベルバケット分割

3

ハッシュ表行数：ジョインの場合はジョインの内表件数です。副問合せの場合は探索条件中の外への参照列を含む述語を除いた副問合せ探索件数です。

バケット分割数：MIN｛↓（ハッシュ表サイズ÷2）÷ハッシュ表ページ長↓，64｝

ハッシュ表サイズ：HiRDBシステム定義のpd_hash_table_sizeオペランド，又はクライアント環境変数のPDHASHTBLSIZEオペランドで指定した値です。

ハッシュ表ページ長：次に示す表からｃ（ハッシュ表最大行長）に対応するハッシュ表ページ長を選択してください。

ハッシュ表最大行長

ハッシュ表ページ長（単位：バイト）

0〜1012

4096

1013〜2036

8192

2037〜4084

16384

4085〜16360

32768

16361〜32720

↑（ハッシュ表最大行長＋48）÷2048↑×2048

ｃ：ハッシュ表最大行長

ハッシュ表最大行長については，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

(4)　スナップショット方式指定時に必要なメモリ所要量の求め方

pd_pageaccess_modeオペランドを省略した場合又はSNAPSHOTを指定した場合，スナップショット方式を適用するSQL文を実行すると，データベース検索時のページアクセス方式にスナップショット方式を使用します。このとき，表又はインデクスの格納RDエリアのページサイズに基づいて，動的に次に示すメモリサイズのプロセス固有領域を確保します。

計算式

a×2　　（単位：バイト）

ａ：検索対象の表又はインデクスが格納されているRDエリア中の最大ページ長。

ただし，LOB用RDエリアは除きます。

(5)　先頭からn行の検索結果を取得する機能実行時に必要なメモリ所要量の求め方

先頭からn行の検索結果を取得する機能を使用すると，検索結果の先頭（又はユーザが指定した先頭からのオフセット行数分読み飛ばした位置）からn行取得できます。

LIMIT句に指定した行数が1以上で，（オフセット行数＋LIMIT句に指定した行数）の値が32,767以下の場合，（オフセット行数＋LIMIT句に指定した行数）以内に入り得る行をメモリに保持します。確保するプロセス固有領域のメモリサイズは，次に示す計算式で求められます。なお，（オフセット行数＋LIMIT句に指定した行数）の値が32,768以上になる場合は作業表を作成するため，「作業表用ファイルの容量の見積もり」を参照してください。

計算式

｛100＋（a＋2）×（オフセット行数＋LIMIT句に指定した行数）｝×b　　（単位：バイト）

ａ：行長

行長は32,720バイト以下でなければなりません。行長は次の計算式で求められます。

 m
Σ（Ai）＋2×m＋4＋c
i=1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：バイト）

m：選択式，GROUP BY句，又はORDER BY句に指定した列数

FOR UPDATE句を指定した場合は1を加算してください。ただし，選択式にROWを指定している場合は表の全列数になります。

Ai：先頭n行保持領域に格納する行のi番目の列データ長

列のデータ長については，表「データ長一覧」を参照し，dに定義長を代入して求めてください。

ただし，BLOBデータ，定義長が256バイト以上の文字データ（各国・混在文字データも含む），BINARYデータのうち，下記に属さない列の場合は12バイトになります。

DISTINCT句指定の選択式に指定する列

UNION [ALL]によって集合演算対象となっている問合せ指定中の選択式

ORDER BY句に指定した列

また，FOR UPDATE句を指定した場合に，mに加算した1に対応するAiは12バイトとします。

c：8

ただし，次の場合は0になります。

検索対象の表にEXモードで排他が掛かっている場合

WITHOUT LOCKを指定した場合

グループ分け高速化機能を指定した場合

複数の表を結合する場合

b：先頭n行保持領域数

先頭n行保持領域数は次の計算式で求められます。

1＋UNION [ALL]句指定数

(6)　探索条件にインデクス型プラグイン専用関数を指定したSQL文実行時に必要なメモリ所要量の求め方

探索条件にインデクス型プラグイン専用関数を指定したSQL文の実行時に確保するプロセス固有領域のメモリサイズは，次に示す計算式で求められます。

計算式

a×500＋（20＋6）×800＋16　　（単位：バイト）

ａ：行長。行長は次の計算式で求められます。

 m
Σ（Ai）＋4×（m＋2）＋12＋4＋8
i=1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：バイト）

m：選択式，結合条件，GROUP BY句，又はORDER BY句に指定した列数

FOR UPDATE句を指定した場合は1を加算してください。ただし，選択式にROWを指定している場合は表の全列数になります。

Ai：取り出す行のi番目の列データ長

列のデータ長については，表「データ長一覧」を参照し，dに定義長を代入して求めてください。

ただし，BLOBデータ，又は定義長が256バイト以上の文字データ（各国・混在文字データも含む）で，下記に属さない列の場合は12バイトになります。

結合条件中に指定する列（結合列）

DISTINCT句指定の選択式に指定する列

限定述語の副問合せ中の選択式に指定する列

IN述語の副問合せ中の選択式に指定する列

UNION [ALL]，又はEXCEPT [ALL]によって集合演算対象となっている問合せ指定中の選択式

ORDER BY句に指定した列

また，FOR UPDATE句を指定した場合に，mに加算した1に対応するAiは12バイトとします。

(7)　拡張SQLエラー情報出力機能使用時に必要なメモリ所要量の求め方

拡張SQLエラー情報出力機能を使用した場合，次のときにプロセス固有領域を確保します。

(a)　OPEN文実行時

計算式

●32ビットモードの場合
（16＋16×m）＋a
●64ビットモードの場合
（24＋24×m）＋a
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：バイト）

a：？パラメタ又は埋込み変数のデータ長の合計

　m

a=Σ（ai）

　i=1

ｍ：SQL文中の？パラメタ又は埋込み変数の数

ai：i番目の？パラメタ又は埋込み変数のデータ長

データ長については，表「埋込み変数又は？パラメタのデータ長」を参照して算出します。

(b)　定義系SQLのPREPARE文実行時

計算式

SQL文長＋20　　（単位：バイト）

(8)　部分構造インデクスの定義，又は部分構造インデクスを定義した表の更新時に必要なメモリ所要量の求め方

(a)　部分構造インデクスの定義時

定義系SQLのCREATE INDEXで部分構造インデクスを定義する場合に確保するプロセス固有領域は，次に示す計算式で求められます。

計算式

（インデクスキー長※×100＋64）　　（単位：バイト）

注※

表に定義する部分構造インデクスの最大定義長です。

(b)　部分構造インデクスを定義した表の更新時

操作系SQLのINSERT，UPDATE，又はDELETEで部分構造インデクスを定義した表を更新する場合に確保するプロセス固有領域は，次に示す計算式で求められます。

計算式

（インデクスキー長※１×100＋64＋128）＋Σ（インデクスキー長＋128）※２　　（単位：バイト）

注※1

表に定義している部分構造インデクスの最大定義長です。

注※2

USING UNIQUE TAG指定の部分構造インデクス数です。

(9)　圧縮列に対して操作系SQLを実行する場合に必要なメモリ所要量の求め方

SQL実行時，データの格納，及び抽出対象に圧縮列が含まれる場合，次に示すメモリサイズのプロセス固有領域を確保します。

計算式

MIN（圧縮分割サイズ，圧縮列の定義長）※×C＋L　　（単位：バイト）

C：次に示すどれかの条件に該当する場合は2。該当しない場合は1。

SUBSTR関数を使用している

POSITION関数を使用している

後方削除更新をしている

L：SQLの実行対象となる圧縮表が格納されているRDエリアのページ長

複数のRDエリアが対象になる場合は，最大のページ長で計算する。

注※

SQLの実行対象となる全圧縮列の中で最大になる値で計算します。

(10)　バックエンドサーバで使用するSQL実行用通信メモリ所要量の求め方

SQL文実行時，FES−BES間，及びBES−BES間で使用する通信で，次に示すメモリサイズのプロセス固有領域を確保します。

計算式

4×1024×
（2×1SQLで指定する表の最大数
　×表の最大分割BES数÷システム内BES数
　＋フロータブルサーバ数※×システム内BES数×2
　＋2×フロータブルサーバ数※）　　（単位：バイト）

注※

フロータブルサーバを使用するSQLの中で指定している表の最大数を指定してください。フロータブルサーバを使用しないSQLだけの場合は0を指定してください。フロータブルサーバを使用するSQLの詳細は，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」の「フロータブルサーバの割り当て方法」を参照してください。

14.2.7　SQL前処理時に必要なメモリ所要量の計算式

(1)　ストアドプロシジャを使用しない場合に必要なメモリ所要量の求め方

ストアドプロシジャを使用しない場合，SQL前処理時に確保するメモリサイズは，次に示す計算式で求められます。

計算式

↑｛
　　（2539＋Si×70＋Pi×20＋Ti×980＋Ci×68＋Wi×818＋Ki×416＋Li×5
　　＋Di×116＋Ari×108＋Gi×44＋Ori×10＋Sli×40＋Upi×96＋Fi×90
　　＋Ti×Cwi×48＋MAX（Pi，Wpi）×52＋MAX（Ti，Sli−1）×96
　　＋MAX（Ti×2，Wi）×24＋MAX（Ti×3，Wi）×24
　　＋MAX｛MAX（Ti，Ori＋Gi＋Si＋Fi），Sli−1｝×24
　｝×1.2 ÷1024↑×CLS
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：キロバイト）

Si：SQL文中の検索項目数

Pi：SQL文中の埋込み変数，？パラメタ又はSQLパラメタの数

Ti：SQL文中の表名の数

Ci：SQL文中の列名の数

Wi：SQL文中の論理演算子（AND及びOR）に出てくる述語の数

Ki：SQL文中の定数の数

Li：SQL文中の定数の長さの合計（単位：バイト）

Di：SQL文中に定義された格納条件の総数

Ari：SQL文中の四則演算及び連結演算の数

Gi：SQL文中のGROUP BY句に指定した列の数

Ori：SQL文中のORDER BY句に指定した列指定又はソート項目指定番号の数

Fi：SQL文中の集合関数及びスカラ関数の総数

Sli：SQL文中の問合せ指定の数

Upi：SQL文中の更新列数

Cwi：SQL文中のCASE式中のWHENの数

Wpi：SQL文中のWITH句に対応する変数の数

CLS：SQLオブジェクト内の一つのアクセスパスが生成される領域の数※

注※

SQLオブジェクト内の一つのアクセスパスが生成される領域の数は，次に示す計算式で求められます。

計算式

SELECT_APSLが適用されている場合※
　a＋b×4＋c＋d＋e×2
SELECT_APSLが適用されていない場合※
　a＋b＋c＋d＋e

a：フロントエンドサーバ数

フロントエンドサーバ数は1を指定します。

b：表数

表数は次に示す計算式で求めます。

実表数＋相関名数

c：集合演算サーバ数

集合関数の指定がある場合は1を，指定がない場合は0を指定します。

d：GROUP BY句，DISTINCT又はORDER BY句がある問合せ指定の数

e：ジョインサーバ数

ジョインサーバ数は次に示す計算式で求めます。

b−SQL文中の問合せ指定の数

注※

SELECT_APSLが適用されているかどうかについては，アクセスパス表示ユティリティ（pdvwopt）を使用すると分かります。アクセスパス表示ユティリティ（pdvwopt）については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

(2)　ストアドプロシジャを使用する場合に必要なメモリ所要量の求め方

ストアドプロシジャを使用する場合，SQL前処理時に確保するメモリサイズ（単位：キロバイト）は，「ストアドプロシジャを使用しない場合に必要なメモリ所要量の求め方」の計算式で求めた値に，ストアドプロシジャごとのプロシジャ制御用オブジェクト長を加算します。プロシジャ制御用オブジェクト長の計算式については，システム共通定義のpd_sql_object_cache_sizeオペランドの1ストアドプロシジャのプロシジャ制御用オブジェクト長を参照してください。1ストアドプロシジャのプロシジャ制御用オブジェクト長については，マニュアル「HiRDB システム定義」の「1ルーチンのルーチン制御用オブジェクト長の計算式」を参照してください。

14.2.8　BLOB型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量の計算式（フロントエンドサーバの場合）

BLOB型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量は次に示す計算式で求められます。

計算式

ａ＋ｂ＋7　　　（単位：キロバイト）

ａ：1SQL文中に指定するBLOB型入力変数又は出力変数で，実行するSQL文の中で次に示す計算式の結果が最大となる値です。

↑｛
 c
Σ（BLOB型入力変数iの実長※１×2＋58）＋
i=1
 d
Σ（BLOB型出力変数jの定義長※２＋26）
j=1
｝÷1024↑

注※１

埋込み変数でUAPからHiRDBサーバに受け渡されたBLOB型データの実際の長さです。

注※２

HiRDBからUAPに返却するBLOB型データを受け取るUAPの埋込み変数の宣言長です。

ｂ：同時オープン中のカーソルで結合検索を行うSQL文の組み合わせで，次に示す計算式の結果が最大となる値です。

256×同時オープン中のカーソル数

ｃ：入力変数の数

ｄ：出力変数の数

14.2.9　BLOB型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量の計算式（バックエンドサーバ又はディクショナリサーバの場合）

BLOB型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量は次に示す計算式で求められます。

計算式

ａ＋ｂ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：キロバイト）

ａ：1SQL文中に指定するBLOB型入力変数又は出力変数について，実行するSQL文の中で，次に示す計算式の結果が最大となる値です。

↑｛
 c
Σ（BLOB型入力変数iの実長※＋118＋70×出力変数の数）
i=1
｝÷1024↑

注※

埋込み変数でUAPからHiRDBサーバに受け渡されたBLOB型データの実際の長さです。

ｂ：同時オープン中のカーソルでBLOB型データの検索を行うSQL文の組み合わせで，次に示す計算式の結果が最大となる値です。

d
Σ｛280＋184×（SQLiに記述した表数＋1）｝
i=1

ｃ：入力変数の数

ｄ：カーソル数

14.2.10　ブロック転送又は配列FETCHで必要なメモリ所要量の計算式（フロントエンドサーバの場合）

ブロック転送又は配列FETCHで必要なメモリ所要量は，次の計算式で求められます。

条件

PDBLKBUFFSIZEオペランドの指定値

省略又は0

1以上

FETCH文のINTO句に配列型の埋込み変数を指定する

計算式1

FETCH文のINTO句に配列型の埋込み変数を指定しない

PDBLKFオペランドを省略又は1

−

計算式2

PDBLKFオペランドが2以上

計算式1

（凡例）−：該当しません。

計算式1

↑｛864＋16×ａ＋（6×ａ＋2×d＋ｂ）×ｃ｝÷1024↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：キロバイト）

ａ：SELECT句で指定する検索項目数

ｂ：FETCH文で受け取る検索結果中の1行のデータ長（各列の最大長の合計。単位はバイト）

ｃ：PDBLKFオペランドの指定値又は配列数

ｄ：SELECT句で指定する検索項目で，BINARY型を指定した選択式の数

計算式2

MAX（X₁，X₂）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：キロバイト）

X₁：↑（864＋22×a＋2×c＋b）÷1024↑

X₂：PDBLKBUFFSIZEオペランドの値

ａ：SELECT句で指定する検索項目数

ｂ：FETCH文で受け取る検索結果中の1行のデータ長（実際に取得する各列の長さの合計。単位はバイト）

ｃ：SELECT句で指定する検索項目で，BINARY型を指定した選択式の数

14.2.11　インメモリデータ処理で必要なメモリ所要量

インメモリデータ処理で必要なメモリ所要量は次に示す計算式で求められます。

HiRDB/パラレルサーバの場合は，サーバマシンごとにインメモリ化するRDエリアを見積もってください。

計算式

計算式１＋D×2　　（単位：キロバイト）

計算式1

n
Σ　↑｛736＋32×A＋48＋448×B＋2048＋C×B｝÷1024↑　　（単位：キロバイト）
i=1

n：インメモリRDエリアの数

A：インメモリRDエリアを構成するHiRDBファイル数

B：インメモリRDエリアの総ページ数

C：インメモリRDエリアのページサイズ

D：計算式2の値

計算式2（インメモリデータバッファが使用する共用メモリセグメント数）

↑計算式１の値÷（SHMMAXオペランドの値×1024）↑

計算式2で求めた値は，pd_max_resident_rdarea_shm_noオペランド又はOSのオペレーティングシステムパラメタの見積もりに使います。

15　RDエリアの容量の見積もり

この章では，各RDエリアの容量の見積もり方法について説明します。

15.1　ユーザ用RDエリアの容量の見積もり

ここでは，ユーザ用RDエリアの容量の見積もり方法について説明します。

15.1.1　ユーザ用RDエリアの容量の計算方法

(1)　ユーザ用RDエリアの容量の求め方

ユーザ用RDエリアの容量は，次に示す計算式で求めます。

計算式

ユーザ用RDエリアの容量（単位：バイト）
　　　　　　　＝ユーザ用RDエリアのページ長※1×ユーザ用RDエリアの総ページ数※2

注※1

データベース初期設定ユティリティ（pdinit）又はデータベース構成変更ユティリティ（pdmod）のcreate rdarea文で指定するページ長です。

注※2

「ユーザ用RDエリアの総ページ数を求める計算式」を参照してください。

(2)　ユーザ用RDエリアの総ページ数を求める計算式

ユーザ用RDエリアの総ページ数は，次に示す計算式で求めます。

計算式

ユーザ用RDエリアの総ページ数（単位：ページ）
　　　＝ディレクトリページ部分の総ページ数＋データページ部分の総ページ数

(a)　ディレクトリページ部分の総ページ数の計算式

ディレクトリページ部分の総ページ数（単位：ページ）＝
　　6×（n＋1）＋↑20480÷P↑×2
　　　n
　　＋Σ｛↑di÷b↑＋↑di÷f↑｝
　　 i=1

n：ユーザ用RDエリアを構成するHiRDBファイル数

P：ユーザ用RDエリアのページ長（バイト）

b：↓（P−20）÷（↑S÷32↑×8＋56）↓

f：↓（125×P）÷（16×b）↓×b

di：データベース初期設定ユティリティ（pdinit）又はデータベース構成変更ユティリティ（pdmod）のcreate rdarea文で指定する各HiRDBファイルのセグメント数

S：データベース初期設定ユティリティ（pdinit）又はデータベース構成変更ユティリティ（pdmod）のcreate rdarea文で指定する1セグメントのページ数（セグメントサイズ）

(b)　データページ部分の総ページ数の計算式

データページ部分の総ページ数（単位：ページ）＝
　　　e
　　　Σ｛↑αi÷S↑×S｝
　　 i=1
　　　e
　　＋Σ｛↑βi÷S↑×S｝
　　 i=1
　　　k
　　＋Σ｛↑（γi＋1）÷S↑×S｝
　　 i=1

e：ユーザ用RDエリアに格納する表の総数

k：ユーザ用RDエリアに格納するインデクスの総数

S：データベース初期設定ユティリティ（pdinit）又はデータベース構成変更ユティリティ（pdmod）のcreate rdarea文で指定する1セグメントのページ数（セグメントサイズ）

αi：各表の分岐するとしたBINARY列以外の列を格納するために必要なページ数

「表の格納ページ数の計算方法」を参照してください。

βi：各表の分岐するとしたBINARY列を格納するために必要なページ数

「表の格納ページ数の計算方法」を参照してください。

γi：各インデクスを格納するために必要なページ数

「インデクスの格納ページ数の計算方法」を参照してください。

15.1.2　表の格納ページ数の計算方法

CREATE TABLEでFIX指定をするかどうかによって，表の格納ページ数の計算方法が異なります。それぞれの計算方法を「FIX指定がない場合」と「FIX指定がある場合」に説明します。「FIX指定がない場合」及び「FIX指定がある場合」の計算式中で使用する変数については，「計算式中で使用する変数」で説明しています。表の格納ページ数の計算例については，「表の格納ページ数の計算例」で説明しています。また，リバランス機能を使用する場合のRDエリア容量見積もりを「リバランス機能を使用する場合のエリア容量見積もり」で説明しています。

なお，表を横分割する場合，格納RDエリアごとにページ数を求めてください。

(1)　FIX指定がない場合

FIX指定がない場合の表の格納ページ数は，次に示す計算式で求めます。

計算式

表の格納ページ数＝
　分岐するとしたBINARY列以外を格納するページ数
＋分岐するとしたBINARY列を格納するページ数　　　　（単位：ページ）

・分岐するとしたBINARY列以外を格納するページ数

・分岐するとしたBINARY列を格納するページ数

SPN2

(a)　Pの求め方

Pの求め方を次に示します。なお，Pの分母の括弧部は1ページに格納される行数であり，最小1，最大255とします。

(b)　PSiの求め方

PSiの求め方を次に示します。次に示す計算式で各PSiを計算し，その総和を求めてください。なお，nは表「可変長文字列型のデータ長一覧（抽象データ型及び繰返し列を除く）」に該当する列の数を示しています。

PSi＝a×↑ei÷（b−62）↑

(2)　FIX指定がある場合

FIX指定がある場合の表の格納ページ数は，次に示す計算式で求めます。

計算式

(a)　Qの求め方

Qの求め方を次に示します。なお，Qの分母の括弧部は1ページに格納される行数であり，最小1，最大255とします。

(3)　計算式中で使用する変数

a：表に格納する行の総数（件）

b：ユーザ用RDエリアのページ長（バイト）

c：CREATE TABLEで指定する未使用領域の比率（％）

未使用領域の比率を指定しない場合は，30％を仮定して計算します。

di：各列のデータ長（バイト）

表「データ長一覧」を参照して，すべての列について求めてください。

抽象データ型の列のデータ長については，「抽象データ型の列のデータ長の求め方」を参照してください。

繰返し列のデータ長については，「繰返し列のデータ長の求め方」を参照してください。

ei：列のデータ長の平均値（バイト〉

既定義型で定義された列の場合，表「可変長文字列型のデータ長一覧（抽象データ型及び繰返し列を除く）」を参照して，表中に示したデータ型の列についてだけ求めてください。

抽象データ型で定義された列の場合，表「可変長文字列型のデータ長一覧（抽象データ型の場合）」を参照して，表中に示したデータ型の列についてだけ求めてください。

繰返し列の場合，表「可変長文字列型のデータ長一覧（繰返し列の場合）」を参照して，表中に示したデータ型の列についてだけ求めてください。

f：表に定義する列の総数（個）

g：表を格納するRDエリアのセグメントサイズ（ページ）

h：CREATE TABLEで指定するセグメント内の空きページ比率（％）

セグメント内の空きページ比率を指定しない場合は，10％を仮定して計算します。ここでいう空きページとは，未使用ページのことです。

Z：次に示すどちらかを代入します。

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値がALL，又は，ONLY_USERの場合：0

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値が上記以外の場合：510

SPN1：分岐するとした列（BINARY以外）を格納するページ数

なお，分岐する条件については表「データ長一覧」の注※5で説明しています。

SPN1＝
　 f
　Σ↑分岐するとしたdiの値÷（b−61）↑×a×SF
　i=1

SPN2：分岐するとしたBINARY列を格納するページ数

なお，分岐する条件については表「データ長一覧」の注※5で説明しています。

SPN2＝SPN2A＋SPN2B＋SPN2C

・INSERT SQLによる分岐ページ数
　分岐するとしたBINARY列について計算します。
　SPN2A＝
　　 k
　｛Σ↓Li÷（b−59）↓×a＋A｝×SF
　　i=1

・pdload又はpdrorgによる分岐ページ数
　Li＞（b−2853）÷255 のとき
　SPN2B＝
　　　 k
　↑｛Σ（Li＋11）×a｝÷（b−48）↑×SF
　　　i=1
　Li≦（b−2853）÷255 のとき
　SPN2C＝
　↑a÷255↑×SF

Aの計算式を次に示します。

k：分岐するとした列の数

Li：各列の実際のデータ長（バイト）

圧縮列の場合は次の計算式の値になります。

圧縮後のデータ長＋（↑圧縮前のデータ長÷圧縮分割サイズ↑）×8

SF：1.3

ただし，次に示す場合は1.3より大きくしてください。

抽象データ型の列を大量に更新する場合

繰返し列に対して要素のデータ長が大きくなる更新又は要素数が増える更新を大量に実行する場合

VARCHAR，NVARCHAR，MVARCHAR，又はBINARY型の列に対してデータ長が大きくなる更新を大量に実行する場合

BINARY型の列に，データ長が大きくなる更新を大量に実行する場合

列ごとのデータ抑制が実行された列に対して，データ長が大きくなる更新を大量に実行する場合

前記以外のデータ型で，NULL値から非NULL値への更新を大量に実行する場合

表15‒1　データ長一覧

分類

データ型及び条件

データ長

（単位：バイト）

数値データ

INTEGER

4

SMALLINT

2

LARGE DECIMAL(m,n)　※1

↓m÷2↓

＋1※2

FLOAT又はDOUBLE PRECISION

8

SMALLFLT又はREAL

4

文字データ

CHARACTER(n)

n※3

VARCHAR(n)

d≦255

繰返し列の要素

d＋2

上記以外

d＋1

d≧256

6

VARCHAR(n)

ノースプリット

オプション

指定あり

n≦255

抽象データ型の属性

d＋3

繰返し列の要素

d＋2

上記以外

d＋1

n≧256

分岐する場合※5

6

分岐しない場合※5

抽象データ型の属性

d＋3

繰返し列の要素

d＋2

上記以外

d＋3

各国文字データ

NCHAR(n)又はNATIONAL CHARACTER(n)

2×n ※4

NVARCHAR(n)

d≦127

繰返し列の要素

2×d＋2

上記以外

2×d＋1

d≧128

6

NVARCHAR(n)

ノースプリット

オプション

指定あり

n≦127

抽象データ型の属性

2×d＋3

繰返し列の要素

2×d＋2

上記以外

2×d＋1

n≧128

分岐する場合※5

6

分岐しない場合※5

抽象データ型の属性

2×d＋3

繰返し列の要素

2×d＋2

上記以外

2×d＋3

混在文字データ

MCHAR(n)

n※3

MVARCHAR(n)

d≦255

繰返し列の要素

d＋2

上記以外

d＋1

d≧256

6

MVARCHAR(n)

ノースプリット

オプション

指定あり

n≦255

抽象データ型の属性

d＋3

繰返し列の要素

d＋2

それ以外

d＋1

n≧256

分岐する場合※5

6

分岐しない場合※5

抽象データ型の属性

d＋3

繰返し列の要素

d＋2

上記以外

d＋3

日付データ

DATE

4

時刻データ

TIME

3

日間隔データ

INTERVAL YEAR TO DAY

5

時間隔データ

INTERVAL HOUR TO SECOND

4

時刻印データ

TIMESTAMP(n)

7＋（n÷2）

長大データ

BLOB

9

バイナリデータ

BINARY(n)

n≦255

d＋3

n≧256

分岐する場合※5

15

分岐しない場合※5

d＋3

BINARY(n)

圧縮指定あり

分岐する場合※5

15

分岐しない場合※5

γ＋9

d：実際のデータ長（文字数）

m，n：正の整数

γ：圧縮後のデータ長（文字数）

注※1

全体のけた数がmけたで，小数点以下のけた数がnけたの固定小数点数です。mを省略した場合は15を仮定します。

注※2

表定義時に表オプションにSUPPRESS DECIMALを指定した場合，データ長は「↓k÷2↓＋2」になります。kは，格納時の有効けた数（先頭の0の部分を除いたけた数）を示します。なお，次に示す場合はSUPPRESS DECIMALを使用しないでください。計算式中のaは，SUPPRESS DECIMAL又は列データ抑制指定を使用しない場合の，表中の列のデータ長の合計値です。

32717＜（a＋表中の列数×2＋8）

注※3

列データ抑制指定をして，データ抑制された場合，nは「n−b＋4」になります。なお，データ抑制は，列データ抑制指定時，列データの最後の文字が空白の場合，その最後の文字と連続している半角の空白が4文字以上あるときだけ実行されます。bは，列データの最後の文字と連続している空白の数を示します。

ただし，列データ抑制指定をして，データ抑制されなかった場合は，列ごとに1バイトの付加情報が追加されます。

なお，次に示す場合は列データ抑制指定を使用しないでください。計算式中のaは，SUPPRESS DECIMAL又は列データ抑制指定を使用しない場合の，表中の列のデータ長の合計値です。

32717＜（a＋表中の列数×2＋8）

注※4

列データ抑制指定をして，データ抑制された場合，2×nは「2×n−2×b＋5」になります。なお，データ抑制は，列データ抑制指定時，列データの最後の文字が空白の場合，その最後の文字と連続している全角の空白が3文字以上あるときだけ実行されます。bは，列データの最後の文字と連続している空白の数を示します。

ただし，列データ抑制指定をして，データ抑制されなかった場合は，列ごとに1バイトの付加情報が追加されます。

なお，次に示す場合は列データ抑制指定を使用しないでください。計算式中のaは，SUPPRESS DECIMAL又は列データ抑制指定を使用しない場合の，表中の列のデータ長の合計値です。

32717＜（a＋表中の列数×2＋8）

注※5

通常は分岐しない場合で計算します。次に示す計算式が成立する場合に分岐します。なお，圧縮列の場合，データ長は圧縮前のデータ長で計算してください。

BL＞ページ長−50
　　　　　　　　 f
ＢＬ（バイト）＝Σ di＋2×f＋6
　　　　　　　　i=1

この分岐条件が成立した場合は，分岐しないとした列を列番号の小さい方から分岐条件が成立しなくなるまで分岐するとしてBLを計算し直してください。

表15‒2　可変長文字列型のデータ長一覧（抽象データ型及び繰返し列を除く）

データ型

データ長

（バイト）

VARCHAR(n)

d≧256

d＋2

ノースプリットオプション指定あり

0

NVARCHAR(n)

d≧128

2×d＋2

ノースプリットオプション指定あり

0

MVARCHAR(n)

d≧256

d＋2

ノースプリットオプション指定あり

0

d：実際のデータ長（文字数）

(4)　抽象データ型の列のデータ長の求め方

抽象データ型の列のデータ長diは，次に示す計算式で求めます。

計算式

  　 h
di＝ Σ ADTk＋5
  　 k=1

h：抽象データ型の継承の数（個）

継承なしの場合は1

CREATE TYPE文でUNDERオペランドを指定して別の抽象データ型を継承した場合，最も上位の抽象データ型をh番目，最も下位の抽象データ型を1番目としてください。

ADTk：抽象データ型のデータ長（バイト）

次に示す計算式で求めてください。

    　 m
ADTk＝ Σ attj＋10＋2×m
    　i=1

m：抽象データ型の全属性数（個）

attj：抽象データ型の各属性のデータ長（バイト）

継承がない場合は，m=1であり，ADT₁を計算します。

各属性のデータ長については，表「データ長一覧」を参照してください。ただし，データ型が表「可変長文字列型のデータ長一覧（抽象データ型の場合）」で示す条件を満たしている場合は，表「可変長文字列型のデータ長一覧（抽象データ型の場合）」に従ってデータ長を計算してください。

また，対応するattejの値を次に示す計算式に代入して，分岐行格納ページ数ADTLSをPに加算してください。

     　 h
ADTLS＝ Σ ↑attej÷（b−62）↑×a
     　i=1

属性が抽象データ型で定義されている場合は，次に示す計算式で属性のデータ長を求めてください。

    　　　　　　 h
attj（バイト）＝ Σ ADTk＋5
    　　　　　　k=1

表15‒3　可変長文字列型のデータ長一覧（抽象データ型の場合）

データ型

条　件

データ長

attj

（バイト）

分岐部分の

データ長

attej（バイト）

VARCHAR(n)

d≧256

8

d＋2

ノースプリットオプション指定あり

d＋3

0

NVARCHAR(n)

d≧128

8

2×d＋2

ノースプリットオプション指定あり

2×d＋3

0

MVARCHAR(n)

d≧256

8

d＋2

ノースプリットオプション指定あり

d＋3

0

d：実際のデータ長（文字数）

(5)　繰返し列のデータ長の求め方

繰返し列のデータ長は，次に示す計算式で求めます。

計算式

di＝4＋（eli＋1）×eni

eli：繰返し列のデータ長

表「データ長一覧」から求めてください。

ただし，可変長文字列型の場合は，表「可変長文字列型のデータ長一覧（繰返し列の場合）」から求めてください。

eni：繰返し列の平均要素数

表15‒4　可変長文字列型のデータ長一覧（繰返し列の場合）

データ型

条件

データ長

eli

（バイト）

分岐部分の

データ長

esj（バイト）

VARCHAR(n)

d≧256

5

d＋2

ノースプリットオプション指定あり

d＋2

0

NVARCHAR(n)

d≧128

5

2×d＋2

ノースプリットオプション指定あり

2×d＋2

0

MVARCHAR(n)

d≧256

5

d＋2

ノースプリットオプション指定あり

d＋2

0

d：実際のデータ長（文字数）

可変長文字列型の繰返し列で，eliの値が表「可変長文字列型のデータ長一覧（繰返し列の場合）」の条件を満たす列について，次に示す計算式の値をPに加算してください。

　m
↑Σ｛ esi×eni＋14×（eni−1）｝÷（b−62）↑×a
 i=1

m：表「可変長文字列型のデータ長一覧（繰返し列の場合）」の条件を満たす可変長文字列型の繰返し列数

esi：1要素当たりの実際のデータ長の平均値

表「可変長文字列型のデータ長一覧（抽象データ型及び繰返し列を除く）」に示したデータ長を適用します。

(6)　リバランス機能を使用する場合のエリア容量見積もり

ハッシュ関数HASHA，HASHB，HASHC，HASHD，HASHE，HASHFを使用した分割表の場合，データは1,024個のハッシュ要素値に分けられ，値ごとに別々のセグメントに格納されます。

各分割RDエリアには，平均（1024÷分割数）のハッシュ要素数のデータが格納されます。このため，各RDエリアには，少なくともそのRDエリアに格納される要素数分のセグメントを割り当てる必要があります。

リバランス機能を使用する場合のRDエリア容量は次のように見積もります。

データ件数Ｎ，行長L，ページ長Ｐから，必要な総セグメント数Snを見積もります。

RDエリア当たりに必要なセグメント数Ssnを見積もります。

Ssn＝↑Sn÷Srn↑×Srn

Srn：↑1024÷Dvn↑

Dvn：RDエリア分割数

余裕値を考慮して，RDエリア当たりの使用中セグメント数Sを見積もります。

S＝↑（Ssn×K）÷Srn↑×Srn

K：係数（例：余裕率20%の場合，1.2）

(7)　表の格納ページ数の計算例

(a)　例題

次に示す在庫表の表格納ページ数を求めます。

品番

商品名

規格

単価

数量

原価

20180

掃除機

C20

20000

26

15000

20190

掃除機

C77

28000

105

23000

20130

冷蔵庫

P10

30000

70

25000

20220

テレビ

K18

35000

12

30000

20200

掃除機

C89

35000

30

30000

20140

冷蔵庫

P23

35000

60

30000

20280

アンプ

L10

38000

200

33000

20150

冷蔵庫

P32

48000

50

43000

20290

アンプ

L50

49800

260

45000

20230

テレビ

K20

50000

15

45000

20160

冷蔵庫

P35

55800

120

50000

計算条件

表に格納する行の総数：10000件

ユーザ用RDエリアのページ長：8192バイト

CREATE TABLEで指定する未使用領域の比率：30％

列数：6列

表を格納するRDエリアのセグメントサイズ：100ページ

CREATE TABLEで指定するセグメント内の空きページ比率：40％

列のデータ型：次に示します。

品番：CHARACTER(5)

商品名：NCHAR(4)

規格：CHARACTER(3)

単価：INTEGER

数量：INTEGER

原価：INTEGER

システム共通定義pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドを指定していない

FIX指定がない場合

1.　行長の計算

5（品番）＋2×4（商品名）＋3（規格）＋4（単価）＋4（数量）＋4（原価）＝28バイト

2.　Pの計算

3.　表の格納ページ数の計算

FIX指定がある場合

1.　行長の計算

5（品番）＋2×4（商品名）＋3（規格）＋4（単価）＋4（数量）＋4（原価）＝28バイト

2.　Qの計算

3.　表の格納ページ数の計算

15.1.3　インデクスの格納ページ数の計算方法

インデクスの格納ページ数の計算方法を「計算方法」で説明します。「計算方法」の計算式中で使用する変数については「計算式中で使用する変数」で説明しています。インデクスの格納ページ数の計算例については「インデクスの格納ページ数の計算例」で説明しています。

なお，CREATE TABLEでクラスタキーを指定する場合，インデクスの格納ページ数を求める方法と同じ方法で，クラスタキーの格納ページ数を求めてください。

また，インデクスを横分割する場合，格納RDエリアごとにページ数を求めてください。

注意事項

インデクスページスプリットが発生すると，インデクスページ内のキーの格納比率を50：50にして二つのインデクスページに分割します。このため，インデクスの追加又は更新が多く発生すると，インデクスの格納ページ数は最大で見積もり式の2倍の容量が必要となります。また，最大キーが格納されたリーフページのインデクスページスプリットは，UAPからのINSERTであってもPCTFREEオペランドの値が考慮されます。

なお，インデクスページスプリットの発生回数を削減する方法の一つにアンバランスインデクススプリットがあります。インデクスページスプリット及びアンバランスインデクススプリットについては，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(1)　計算方法

インデクスの格納ページ数は，次に示す計算式で求めます。

計算式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 n
インデクスの格納ページ数（単位：ページ）＝ Σ Pi＋Pd
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i=1

Piは，計算式1に示す漸化式から求めます。

Pn＝1となるまでPi＋1の計算をし，その計算結果の総計を求めてください。

Pdは，キー値の重複が201以上の場合に計算します。Pdの求め方を計算式2に示します。

計算式1

計算式2

繰返し列を含むインデクスの場合の1行当たりの繰返し要素の重複数について

繰返し列を含むインデクスの場合，1行当たりの繰返し要素の重複数は，次に示す計算式の値を超えないようにしてください。

重複数＝↓（↓a×0.95↓−82）÷4↓−1

(2)　計算式中で使用する変数

a：ユーザ用RDエリアのページ長（バイト）

b：CREATE INDEXで指定する未使用領域の比率※１（％）

c：キー値の重複が200以下のキーの種類の個数（個）※２，３，４

d：キー値の重複が200以下のキーの重複数の平均値（個）※３，５

e：キー値の重複が201以上のキーの種類の個数（個）※３，４

f：キー値の重複が201以上のキーの重複数の平均値（個）※３，５

g：DB格納キー長※６（バイト）

h：次に示すどちらかを代入します。

ユニークインデクスの場合：ナル値以外のキーの種類の個数（個）

なお，複数列インデクスの場合は，構成列にナル値を含まない全キー数となります。

ユニークインデクス以外の場合：0

注※1

未使用領域の比率を指定しない場合は，30％を仮定して計算します。また，クラスタキーを指定する場合は，CREATE TABLEで指定する未使用領域の比率とします。

注※2

ユニークインデクスの重複がないキーを含める必要があります。

注※3

c×d＋e×fの値が，インデクスのキーの総数以上になるように計算してください。

注※4

ユニークインデクスの重複があるキー（キー値にナル値を含むことで重複するキー）を含める必要があります。

注※5

小数点未満は整数値に切り上げてください。

注※6

表「インデクスのキー長一覧」を参照してください。DB格納キー長は，次に示す計算式で求めます。

単一列インデクス及び固定長複数列インデクスの場合

↑キー長÷4↑×4

可変長複数列インデクスで，かつキー長255バイト以下の場合

↑（キー長＋1）÷4↑×4

可変長複数列インデクスで，かつキー長256バイト以上の場合

↑（キー長＋2）÷4↑×4

ただし，複数列インデクスのキー長は，表「インデクスのキー長一覧」を基に全構成列のキー長を加算したものとなります。

表15‒5　インデクスのキー長一覧

分類

データ型

キー長（単位：バイト）

キー長が255バイト以下

キー長が256バイト以上

単一列

インデクス

複数列インデクス

単一列

インデクス

複数列インデクス

固定長※1

可変長※2

固定長※1

可変長※2

数値

データ

INTEGER

4

5

6

−

5

7

SMALLINT

2

3

4

−

3

5

LARGE DECIMAL

(m,n)※3

↓m÷2↓

＋1

↓m÷2↓＋2

↓m÷2↓＋3

−

↓m÷2↓＋2

↓m÷2↓＋4

FLOAT又は

DOUBLE

PRECISION

8

×

×

−

×

×

SMALLFLT

又はREAL

4

×

×

−

×

×

文字

データ

CHARACTER

(n)

n

n＋1

n＋2

n

n＋1

n＋3

VARCHAR(n)

a＋1

−

a＋2

a＋2

−

a＋3

各国

文字

データ

NCHAR(n)

又はNATIONAL CHARACTER

(n)

2×n

2×n＋1

2×n＋2

2×n

2×n＋1

2×n＋3

NVARCHAR

(n)

2×b＋1

−

2×b＋2

2×b＋2

−

2×b＋3

混在

文字

データ

MCHAR(n)

n

n＋1

n＋2

n

n＋1

n＋3

MVARCHAR

(n)

a＋1

−

a＋2

a＋2

−

a＋3

日付

データ

DATE

4

5

6

−

5

7

時刻

データ

TIME

3

4

5

−

4

6

日間隔

データ

INTERVAL YEAR TO

DAY

5

6

7

−

6

8

時間隔

データ

INTERVAL HOUR TO

SECOND

4

5

6

−

5

7

時刻印

データ

TIMESTAMP(p)

7＋（p÷2）

8＋（p÷2）

9＋（p÷2）

−

8＋（p÷2）

10＋（p÷2）

a：実際のデータ長

b：実際の文字数

m，n，p：正の整数

×：インデクス定義時にエラーになります。

−：該当しません。

注

最初は「キー長が255バイト以下」で計算してください。その結果，キー長が256バイト以上になる場合は，「キー長が256バイト以上」で再計算してください。

注※1

構成列が固定長の列だけのインデクスのキー長です。

注※2

構成列に可変長の列を含むインデクスのキー長です。

注※3

全体のけた数がmけたで，小数点以下のけた数がnけたの固定小数点数です。mを省略した場合は15を仮定します。

参考

非ユニークインデクスは，インデクスのデータの格納領域中に重複数を格納する領域を持つため，その分容量が大きくなります。一方，ユニークインデクスは重複数を格納する領域を持ちません。そのため，非ユニークインデクスよりもユニークインデクスの方が容量が小さくなります。

(3)　インデクスの格納ページ数の計算例

(a)　例題1

次に示す在庫表の「品番」をユニークインデクス（重複するキーがない）とする場合のインデクス格納ページ数を求めます。

品番

商品名

規格

単価

数量

原価

20180

掃除機

C20

20000

26

15000

20190

掃除機

C77

28000

105

23000

20130

冷蔵庫

P10

30000

70

25000

20220

テレビ

K18

35000

12

30000

20200

掃除機

C89

35000

30

30000

20140

冷蔵庫

P23

35000

60

30000

20280

アンプ

L10

38000

200

33000

20150

冷蔵庫

P32

48000

50

43000

20290

アンプ

L50

49800

260

45000

20230

テレビ

K20

50000

15

45000

20160

冷蔵庫

P35

55800

120

50000

計算条件

インデクスのキーの総数：10,000件

ユーザ用RDエリアのページ長：8,192バイト

CREATE INDEXで指定する未使用領域の比率：30％

インデクスのデータ型：CHARACTER

インデクスのキー長：5バイト

キーの重複数：1

計算式

(b)　例題2

例題1に示す在庫表の「商品名」をインデクス（重複するキーがある）とする場合のインデクス格納ページ数を求めます。

計算条件

インデクスのキーの総数：10,000件

ユーザ用RDエリアのページ長：8,192バイト

CREATE INDEXで指定する未使用領域の比率：30％

インデクスのデータ型：NCHAR

インデクスのキー長：4文字（漢字）

キー値の重複が201以上のキーの種類の個数

（このときの平均重複数は250）：1

キー値の重複が200以下のキーの種類の個数

（このときの平均重複数は5）：（10000−250）÷5＝1950

計算式

次に示す会員表の「性別」と「入会年度」を複数列インデクスとする場合のインデクス格納ページ数を求めます。

会員番号

氏名

年齢

性別

入会年度

0001

安東洋子

18

F

1983

0002

浅井順一

25

M

1967

0003

石井公子

24

F

1987

0004

石井一郎

25

M

1964

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

1000

渡辺英雄

30

M

1995

計算条件

インデクスのキーの総数：10,000件

ユーザ用RDエリアのページ長：8,192バイト

CREATE INDEXで指定する未使用領域の比率：30％

1964年度の入会人数：1,000人

ほかの年度の入会人数：200人以下

入会年度：1965〜1995の31年間

入会する男女の数は，毎年同数とします。

列のデータ型：次に示します。

会員番号：CHARACTER(5)

氏名：NCHAR(4)

年齢：INTEGER

性別：CHARACTER(4)

入会年度：INTEGER

計算式

1965年度以降の31年間に入会した人（男，女含めて200人以下）のキーの種類の個数（c）は，c＝31×2＝62となります。

重複数の平均値（d）は，d＝（10000−1000）÷62＝146となります。

1964年の1年間に入会した人（男，女含めて1000人）のキーの種類の個数（e）は，e＝2となります。

重複数の平均値（f）は，f＝1000÷2＝500となります。

性別と入会年度のDB格納キー長（g）は，

g＝↑（4＋1＋5）÷4↑×4＝12となります。

15.2　データディクショナリ用RDエリアの容量の見積もり

データディクショナリ用RDエリアは，データベース構成変更ユティリティ（pdmod）のcreate rdarea文の指定によって次に示す2種類作成できます。

通常のデータディクショナリ用RDエリア

create rdarea文にdatadictionary，又はdatadictionary of routinesを指定

解析情報表及び運用履歴表を格納するデータディクショナリ用RDエリア

create rdarea文にdatadictionary of dbmanagementを指定

上記のRDエリアは，それぞれの種類ごとに容量を見積もる必要があります。

15.2.1　通常のデータディクショナリ用RDエリアの容量の見積もり

(1)　データディクショナリ用RDエリアの容量の求め方

create rdarea文にdatadictionary又はdatadictionary of routinesを指定する場合のデータディクショナリ用RDエリアの容量は，次に示す計算式で求めます。

計算式

データディクショナリ用RDエリアの容量（単位：バイト）
　＝a×b×1.3＋c×125＋1600000
●拡張システム定義スカラ関数を定義する場合に加算します。
　＋1933312

a：データディクショナリ用RDエリアのページ長※１

b：データディクショナリ用RDエリアの総ページ数※２

c：データディクショナリ用RDエリアのセグメントサイズ※３

注※1

データベース初期設定ユティリティ（pdinit）又はデータベース構成変更ユティリティ（pdmod）のcreate rdarea文で指定するページ長です。

注※2

「表の格納ページ数＋インデクスの格納ページ数」です。「表の格納ページ数の計算方法」及び「インデクスの格納ページ数の計算方法」を参照してください。

注※3

データベース初期設定ユティリティ（pdinit）又はデータベース構成変更ユティリティ（pdmod）のcreate rdarea文で指定するセグメントサイズです。

(2)　表の格納ページ数の計算方法

表の格納ページ数（単位：ページ）は，計算式1〜計算式24の総和になります。

(a)　計算式1

ディクショナリ表名

計算式

SQL_TABLES

SQL_COLUMNS

SQL_DIV_TABLE

ａ：表の総数（個）

ｂ：次に示すどちらかを代入します。

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値がONLY_USER又はNOTHINGの場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長−510（バイト）

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値が上記以外の場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長（バイト）

ｃ：列の名称長の平均値（バイト）

ｄ：表を格納するRDエリアの名称長の平均値（バイト）

ｅ：表の注釈長の平均値（バイト）

ｆ：表の横分割条件を指定する列の名称長の平均値（バイト）

ｇ：表の列数の平均値（個）

ｈ：認可識別子の長さの平均値（バイト）

ｉ：表識別子の長さの平均値（バイト）

ｊ：列の注釈長の平均値（バイト）

ｋ：ビュー表の基になる表の認可識別子の長さの平均値（バイト）

ｍ：ビュー表の基になる表の表識別子の長さの平均値（バイト）

ｎ：ビュー表の基になる表の列の名称長の平均値（バイト）

ｐ：ユーザ定義型の名称長の平均値（バイト）

ｑ：表の横分割条件数の平均値（個）

ｔ：PLUGIN句指定長の平均値（バイト）

ｖ：分割キーの長さの平均値（バイト）

ｗ：挿入履歴保持列の名称の平均値（バイト）

ｙ：DEFAULT句に指定した既定値の実長の平均値（バイト）

実長の算出方法は，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」の「SQL記述領域に設定するデータコードとデータの長さ」を参照してください。

Ａ：DEFAULT句に指定した既定値の長さの平均値（バイト）

指定した既定値が定数の場合は，定数表現の長さです。既定値の長さを長く変更する可能性がある場合は変更後の長さを考慮して算出してください。文字型の定数の場合，各国文字列定数を表すN，混在文字列定数を表すM，16進文字列定数を表すX，引用符（’）を長さに含みます。それ以外は指定した既定値のバイト数です。

（例）

'HiRDB'：7バイト

N'ＨｉＲＤＢ'：13バイト

X'4869524442'：13バイト

CURRENT_TIME：12バイト

100：3バイト

Ｂ：表の横分割条件長の平均値（バイト）

Ｃ：表格納用RDエリア指定数（個）

(b)　計算式2

ディクショナリ表名

計算式

SQL_INDEXES

SQL_INDEX_

COLINF

SQL_DIV_INDEX

SQL_EXCEPT

SQL_INDEX_

DATATYPE

SQL_INDEX_

FUNCTION

SQL_INDEX_

XMLINF

a：次に示すどちらかを代入します。

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値がONLY_USER又はNOTHINGの場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長−510（バイト）

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値が上記以外の場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長（バイト）

b：表識別子の長さの平均値（バイト）

c：インデクスの総数（個）

d：インデクス識別子の長さの平均値（バイト）

e：1インデクス当たりのインデクス除外キー値数の平均値（個）

f：認可識別子の長さの平均値（バイト）

g：列の名称長の平均値（バイト）

i：表の横分割条件数の平均値（個）

j：インデクスを格納するRDエリアの名称の長さの平均値（バイト）

k：インデクスを構成する列数の平均値（個）

m：インデクス型名称の長さの平均値（バイト）

n：PLUGIN句指定長の平均値（バイト）

p：プラグインインデクス適用関数名称の長さの平均値（バイト）

q：抽象データ型名称の長さの平均値（バイト）

r：属性名称の長さの平均値（バイト）

s：1プラグインインデクス当たりの適用関数の数（個）

t：プラグインインデクスの総数（個）

u：部分構造パス長の平均値（バイト）

v：部分構造インデクスを構成する部分構造パス数の平均値（個）

w：データ長が256バイト以上で，かつ分岐するバイナリデータ（部分構造パス用解析ツリー）数の平均値（個）

バイナリデータの格納ページ数の分岐条件については，表「データ長一覧」を参照してください。

y：部分構造インデクスの総数（個）

A：部分構造パス用解析ツリー長（バイト）

次の計算式で求められる値になります。

S×120＋P＋L＋S×4＋32

L：ステップ式の修飾名に指定した局所名の文字列表現長の合計値（バイト）※

P：接頭辞に関連づけたXML名前空間URIの文字列表現長の合計値（バイト）※

接頭辞を省略した場合は，省略時に関連づけられるXML名前空間URI

S：ステップ式の指定数（個）

注※　4の倍数に切り上げてください。

(c)　計算式3

ディクショナリ表名

計算式

SQL_TABLE_

PRIVILEGES

SQL_RDAREA_

PRIVILEGES

SQL_VIEW_

TABLE_USAGE

SQL_VIEWS

SQL_VIEW_DEF※

a：次に示すどちらかを代入します。

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値がONLY_USER又はNOTHINGの場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長−510（バイト）

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値が上記以外の場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長（バイト）

b：認可識別子の長さの平均値（バイト）

c：表識別子の長さの平均値（バイト）

d：アクセス権限の定義数（個）

一つの表に対してn人に権限を与えた場合は，権限を与えた表数×n個と計算します。

PUBLICに対して権限を与えた場合は，1人として計算します。

グループに対して権限を与えた場合は，一つのグループIDを1人として計算します。

e：RDエリアの総数（個）

f：表を格納するRDエリアの名称の長さの平均値（バイト）

g：ビュー表を定義するときのSQL文の長さの平均値（バイト）

h：ビュー定義の総数（個）

j：ビュー解析情報の平均長（バイト）

1ビュー表当たりのビュー解析情報長については，マニュアル「HiRDB システム定義」の「ビュー解析情報用バッファ長（pd_view_def_cache_size）の見積もり式」を参照してください。

注※　システムが使用する表です。

(d)　計算式4

ディクショナリ表名

計算式

SQL_REFERENTIAL_

CONSTRAINTS

E：｛e×h＋2×h＋（h−1）｝＋1

F：｛e×i＋2×i＋（i−1）｝＋1

G：｛2×h＋（h−１）｝＋1

H：｛2×i＋（i−1）｝＋1

a：次に示すどちらかを代入します。

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値がONLY_USER又はNOTHINGの場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長−510（バイト）

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値が上記以外の場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長（バイト）

b：制約名称の長さの平均値（バイト）

c：認可識別子の長さの平均値（バイト）

d：表識別子の長さの平均値（バイト）

e：外部キーを定義した列名の長さの平均値（バイト）

f：主キーを定義した列名の長さの平均値（バイト）

h：外部キーを構成する列数の平均値（個）

i：主キーを構成する列数の平均値（個）

(e)　計算式5

ディクショナリ表名

計算式

SQL_PHYSICAL_

FILES

SQL_RDAREAS

SQL_USERS

a：次に示すどちらかを代入します。

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値がONLY_USER又はNOTHINGの場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長−510（バイト）

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値が上記以外の場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長（バイト）

b：RDエリアの総数（個）

c：RDエリアの名称の長さの平均値（バイト）

d：スキーマの認可識別子の長さの平均値（バイト）

e：スキーマ総数（個）

f：全RDエリアを構成するHiRDBファイルの総数（個）

g：全RDエリアを構成するHiRDBファイルの名称の長さの平均値（バイト）

h：パスワード長の平均値（バイト）

i：スキーマ操作権限対象のスキーマ名長の平均値（バイト）

(f)　計算式6

ディクショナリ表名

計算式

SQL_DIV_TABLE_

REGULARIZE※

a：横分割表の総数（個）

b：次に示すどちらかを代入します。

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値がONLY_USER又はNOTHINGの場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長−510（バイト）

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値が上記以外の場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長（バイト）

c：表を格納するRDエリアの名称長の平均値（バイト）

d：表の横分割条件数の平均値（個）

e：認可識別子の長さの平均値（バイト）

f：表識別子の長さの平均値（バイト）

g：表の横分割条件を指定する列が文字列のときの条件値長の平均値（バイト）

h：表の横分割条件を指定する列が数値列のときの条件値長の平均値（バイト）

注※　システムが使用する表です。

(g)　計算式7

ディクショナリ表名

計算式

SQL_TABLE_

STATISTICS※1

SQL_COLUMN_

STATISTICS※1

SQL_INDEX_

STATISTICS※1

a：最適化情報を取得する表の総数（個）

b：次に示すどちらかを代入します。

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値がONLY_USER又はNOTHINGの場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長−510（バイト）

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値が上記以外の場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長（バイト）

c：列の名称長の平均値（バイト）

e：認可識別子の長さの平均値（バイト）

f：表識別子の長さの平均値（バイト）

g：最適化情報を取得する表に定義するインデクスの総数（個）

h：インデクス識別子の長さの平均値（バイト）

i：最適化情報を取得する表に定義するインデクスのキー列値数※2（個）

注※1　システムが使用する表です。

注※2　キー列値数 ＜ 100の場合，i＝キー列値数

　　キー列値数 ≧ 100の場合，i＝100

(h)　計算式8

ディクショナリ表名

計算式

SQL_DIV_

COLUMN

a：LOB列を定義した表の総数（個）

b：次に示すどちらかを代入します。

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値がONLY_USER又はNOTHINGの場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長−510（バイト）

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値が上記以外の場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長（バイト）

c：列の名称長の平均値（バイト）

d：表を格納するRDエリアの名称の長さの平均値（バイト）

e：認可識別子の長さの平均値（バイト）

f：表識別子の長さの平均値（バイト）

h：コンポネント名称の長さの平均値（バイト）

(i)　計算式9

ディクショナリ表名

計算式

SQL_ROUTINES

SQL_ROUTINE_

RESOURCES

SQL_ROUTINE_

PARAMS

a：ルーチンの総数（個）

b：次に示すどちらかを代入します。

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値がONLY_USER又はNOTHINGの場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長−510（バイト）

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値が上記以外の場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長（バイト）

c：ルーチン名称の長さの平均値（バイト）

d：認可識別子の長さの平均値（バイト）

e：特定名※1の長さの平均値（バイト）

f：パラメタ名称の長さの平均値（バイト）

g：リソース※2の所有者の認可識別子の長さの平均値（バイト）

h：リソース※2名称の長さの平均値（バイト）

i：1ルーチン当たりのリソース※2数の平均値（個）

j：1ルーチン当たりのパラメタ数の平均値（個）

k：抽象データ型の名称長の平均値（バイト）

m：ユーザ定義型の名称長（戻り値）の平均値（バイト）

n：外部ルーチン名称長の平均値（バイト）

p：Javaクラス名称長の平均値（バイト）

q：Javaアーカイブ名称長の平均値（バイト）

r：Java戻り値のデータ型名称長の平均値（バイト）

s：Javaパラメタデータ型の名称長の平均値（バイト）

t：新旧値相関名で使用した列名称の長さの平均値（バイト）

注※1　「認可識別子.ルーチン識別子」を表しています。

注※2　表及びインデクスを表しています。

(j)　計算式10

ディクショナリ表名

計算式

SQL_DATATYPES

SQL_DATATYPE_

DESCRIPTORS

a：ユーザ定義型の総数（個）

b：次に示すどちらかを代入します。

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値がONLY_USER又はNOTHINGの場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長−510（バイト）

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値が上記以外の場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長（バイト）

c：属性又はフィールド名の長さの平均値（バイト）

d：ユーザ定義型の注釈の長さの平均値（バイト）

e：1データ型当たりの属性数の平均値（個）

f：認可識別子の長さの平均値（バイト）

g：データ型識別子の長さの平均値（バイト）

h：スーパタイプの抽象データ型の認可識別子の長さの平均値（バイト）

i：スーパタイプの抽象データ型のデータ識別子の長さの平均値（バイト）

j：ユーザ定義型で定義された属性数（個）

k：ユーザ定義型で定義された属性の抽象データ型の認可識別子の長さの平均値（バイト）

m：ユーザ定義型で定義された属性の抽象データ型のデータ識別子の長さの平均値（バイト）

(k)　計算式11

ディクショナリ表名

計算式

SQL_PLUGINS

SQL_PLUGIN_

ROUTINES

SQL_PLUGIN_

ROUTINE_PARAMS

a：1プラグイン当たりのプラグインルーチン数の平均値（個）

b：次に示すどちらかを代入します。

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値がONLY_USER又はNOTHINGの場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長−510（バイト）

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値が上記以外の場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長（バイト）

c：ルーチン名称の長さの平均値（バイト）

d：認可識別子の長さの平均値（バイト）

e：特定名※の長さの平均値（バイト）

f：1プラグイン当たりのパラメタ名称の長さの平均値（バイト）

i：1ルーチン当たりのリソース数の平均値（個）

k：プラグインの総数（個）

m：プラグイン名称の長さの平均値（バイト）

n：抽象データ型／インデクス型名称の長さの平均値（バイト）

o：プラグインライブラリパス名称の長さの平均値（バイト）

p：プラグインの注釈の長さの平均値（バイト）

q：契機指示子の長さの平均値（バイト）

r：オペレーション修飾子の平均値（バイト）

s：オペレーション修飾コード長の平均値（バイト）

t：パラメタ修飾情報長の平均値（バイト）

u：バインドオペレーション名称長の平均値（バイト）

v：パラメタ修飾情報コード長の平均値（バイト）

注※　「認可識別子.ルーチン識別子」を表しています。

(l)　計算式12

ディクショナリ表名

計算式

SQL_INDEX_TYPES

SQL_INDEX_TYPE_

FUNCTION

a：インデクス型の総数（個）

b：次に示すどちらかを代入します。

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値がONLY_USER又はNOTHINGの場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長−510（バイト）

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値が上記以外の場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長（バイト）

c：認可識別子の長さの平均値（バイト）

d：インデクス型識別子の長さの平均値（バイト）

e：抽象データ型名称の長さの平均値（バイト）

f：1インデクス型当たりの適用関数の数（個）

(m)　計算式13

ディクショナリ表名

計算式

SQL_INDEX_

RESOURCES

SQL_TYPE_

RESOURCES

SQL_TABLE_

RESOURCES

a：プラグインインデクスの総数（個）

b：次に示すどちらかを代入します。

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値がONLY_USER又はNOTHINGの場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長−510（バイト）

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値が上記以外の場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長（バイト）

c：認可識別子の長さの平均値（バイト）

d：インデクス型識別子の長さの平均値（バイト）

e：抽象データ型名称の長さの平均値（バイト）

g：抽象データ型で定義された属性の総数（個）

h：サブタイプとして定義された抽象データ型の総数（個）

i：抽象データ型の総数（個）

j：表識別子の平均長（バイト）

(n)　計算式14

ディクショナリ表名

計算式

SQL_IOS_GENERATIONS

a：レプリカRDエリアを構成するHiRDBファイル数（個）

b：次に示すどちらかを代入します。

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値がONLY_USER又はNOTHINGの場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長−510（バイト）

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値が上記以外の場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長（バイト）

c：RDエリアを構成するHiRDBファイルの名称長の平均値（バイト）

(o)　計算式15

ディクショナリ表名

計算式

SQL_TRIGGERS

SQL_TRIGGER_ACTCOND※

SQL_TRIGGER_COLUMNS

SQL_TRIGGER_DEF_SOURCE

SQL_TRIGGER_USAGE

a：次に示すどちらかを代入します。

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値がONLY_USER又はNOTHINGの場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長−510（バイト）

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値が上記以外の場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長（バイト）

b：トリガ定義の総数（個）

c：トリガ認可識別子の長さの平均値（バイト）

d：トリガ名称の長さの平均値（バイト）

e：トリガを定義した表の認可識別子の長さの平均値（バイト）

f：トリガを定義した表名称の長さの平均値（バイト）

g：旧値相関名称の長さの平均値（バイト）

h：新値相関名称の長さの平均値（バイト）

i：トリガ動作手続きの特定名称の長さの平均値（バイト）

j：トリガ定義時のSQL文の長さの平均値（バイト）

k：UPDATE文を契機とするトリガの定義数（個）

m：トリガの実行契機となる列に指定した列名称の長さの平均値（バイト）

n；トリガの実行契機となる列に指定した列数の平均値（個）

p：トリガ動作の探索条件中のリソース数（個）

q：トリガ動作の探索条件中のリソースの認可識別子の長さの平均値（バイト）

r：トリガ動作の探索条件中のリソースの表名称の長さの平均値（バイト）

s：トリガ動作の探索条件中のリソースの特定名称の長さの平均値（バイト）

t：トリガ動作条件の解析ツリー長（バイト）

次の計算式で求められる値になります。なお，この計算式中の変数はすべてWHENの探索条件での指定内容です。

S×36＋T＋U×48＋V×128

＋F1×420＋F2×132＋F3×124＋F4×296＋F5×F4×132

＋A×140＋B×200＋1000

A：コンポーネント指定の属性数（個）

B：値式に現れる抽象データ型の数（個）

F1：システム定義スカラ関数の数（個）

F2：システム定義スカラ関数の引数の数（個）

F3：ユーザ定義関数の数（個）

F4：ユーザ定義関数の候補となる関数の数（個）

F5：ユーザ定義関数の引数の数（個）

S：論理演算子，算術演算子，定数，及びシステム組込みスカラ関数の合計数（個）

T：定数（HiRDBで解釈するデータ型）の合計長（バイト）

U：スカラ関数VALUE，CASE式，CAST指定中の値式の数（個）

V：列指定の数（個）

注※　システムが使用する表です。

(p)　計算式16

ディクショナリ表名

計算式

SQL_PARTKEY

SQL_PARTKEY_DIVISION

SQL_DIV_TYPE

a：作成するマトリクス分割表の数（個）

b：次に示すどちらかを代入します。

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値がONLY_USER又はNOTHINGの場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長−510（バイト）

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値が上記以外の場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長（バイト）

c：表の横分割条件値数の平均値（個）

d：表の横分割条件を指定する列の名称長の平均値（バイト）

f：認可識別子の長さの平均値（バイト）

g：表識別子の長さの平均値（バイト）

h：表の横分割条件値の長さの平均値（バイト）

n：境界値指定のキーレンジ分割とハッシュ分割を組み合わせたマトリクス分割表の数（個）

(q)　計算式17

ディクショナリ表名

計算式

SQL_AUDITS

a：次に示すどちらかを代入します。

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値がONLY_USER又はNOTHINGの場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長−510（バイト）

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値が上記以外の場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長（バイト）

b：監査対象イベントの数（個）（CREATE AUDITの実行回数（回））

c：イベントタイプ名称の長さの平均値（バイト）

d：イベントサブタイプ名称の長さの平均値（バイト）

e：オブジェクトタイプ名称の長さの平均値（バイト）

f：オブジェクトの所有者名称の長さの平均値（バイト）

g：オブジェクト名称の長さの平均値（バイト）

h：イベント実行者の名称の長さの平均値（バイト）

(r)　計算式18

ディクショナリ表名

計算式

SQL_AUDIT_REGULARIZE※

a：次に示すどちらかを代入します。

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値がONLY_USER又はNOTHINGの場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長−510（バイト）

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値が上記以外の場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長（バイト）

b：監査証跡の絞り込みに指定したオブジェクト数とイベント実行者の総数 + 1（個）

c：オブジェクトタイプ名称の長さの平均値（バイト）

d：オブジェクトの所有者名称の長さの平均値（バイト）

e：オブジェクト名称の長さの平均値（バイト）

f：イベント実行者の名称の長さの平均値（バイト）

注※　システムが使用する表です。

(s)　計算式19

ディクショナリ表名

計算式

SQL_KEYCOLUMN_USAGE

a：次に示すどちらかを代入します。

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値がONLY_USER又はNOTHINGの場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長−510（バイト）

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値が上記以外の場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長（バイト）

b：制約定義の総数（個）

c：制約認可識別子の長さの平均値（バイト）

d：制約名称の長さの平均値（バイト）

e：制約を定義した表の認可識別子の長さの平均値（バイト）

f：制約を定義した表名称の長さの平均値（バイト）

g：制約の種類名称の長さの平均値（バイト）

(t)　計算式20

ディクショナリ表名

計算式

SQL_TABLE_CONSTRAINTS

SQL_CHECKS

SQL_CHECK_COLUMNS

a：次に示すどちらかを代入します。

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値がONLY_USER又はNOTHINGの場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長−510（バイト）

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値が上記以外の場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長（バイト）

b：制約定義の総数（個）

c：制約認可識別子の長さの平均値（バイト）

d：制約名称の長さの平均値（バイト）

e：制約を定義した表の認可識別子の長さの平均値（バイト）

f：制約を定義した表名称の長さの平均値（バイト）

g：制約の種類名称の長さの平均値（バイト）

h：検査制約定義時のSQL文の長さの平均値（バイト）

i：検査制約の定義数（個）

j：検査制約を定義した列に指定した列名称の長さの平均値（バイト）

k：検査制約を定義した列に指定した列数の平均値（個）

m：バイナリデータ（検査制約の探索条件，検査制約用解析ツリー）のデータ長が256以上，かつ分岐する平均バイナリデータ数

バイナリデータの格納ページ数の分岐条件については，「表の格納ページ数の計算方法」を参照してください。

X：検査制約用解析ツリー長（バイト）

次の計算式で求められる値になります。なお，この計算式中の変数はすべて検査制約の探索条件の指定です。

32ビットモードの場合：S×36＋T＋（U1＋U2＋U3）×48＋V×128＋1000

64ビットモードの場合：S×72＋T＋（U1＋U2＋U3）×96＋V×184＋1400

S：論理演算子，算術演算子（＋，−，＊，／，又は｜｜），及びシステム組み込みスカラ関数の合計数（個）

T：定数（HiRDBで解釈するデータ型）の長さの合計値（バイト）

U1：CASE式，CAST指定中の値式の数（個）

U2：スカラ関数（VALUE，SUBSTR，BIT_AND_TEST，POSITION，TIMESTAMP，VARCHAR_FORMAT，TIMESTAMP_FORMAT）の値式の数（個）

U3：日時書式の数（個）

V：列指定の数（個）

(u)　計算式21

ディクショナリ表名

計算式

SQL_SYSPARAMS

(v)　計算式22

ディクショナリ表名

計算式

SQL_PUBLICVIEW_

SAME_USERS

a：次に示すどちらかを代入します。

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値がONLY_USER又はNOTHINGの場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長−510（バイト）

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値が上記以外の場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長（バイト）

b：パブリックビュー表の総定義数（個）

c：パブリックビュー表ごとの重複名数の平均値※（バイト）

d：パブリックビュー表の表識別子の長さの平均値（バイト）

e：認可識別子の長さの平均値（バイト）

注※

パブリックビュー表の表識別子ごとにSQL_TABLES表のTABLE_NAME列が同じ値となる行数の平均値

(w)　計算式23

ディクショナリ表名

計算式

SQL_SEQUENCES

a：次に示すどちらかを代入します。

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値がONLY_USER又はNOTHINGの場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長−510（バイト）

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値が上記以外の場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長（バイト）

b：順序数生成子の総定義数（個）

c：順序数生成子識別子の長さの平均値（バイト）

d：認可識別子の長さの平均値（バイト）

e：順序数生成子開始値の長さの平均値（バイト）

f：順序数生成子最大値の長さの平均値（バイト）

g：順序数生成子最小値の長さの平均値（バイト）

h：順序数生成子増分値の長さの平均値（バイト）

i：RDエリア名称の長さの平均値（バイト）

(x)　計算式24

ディクショナリ表名

計算式

SQL_ACCESS_SECURITY

a：次に示すどちらかを代入します。

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値がONLY_USER又はNOTHINGの場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長−510（バイト）

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値が上記以外の場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長（バイト）

b：接続制約の総数（個）

c：接続制約名称の長さの平均値（バイト）

d：IPアドレスの長さの平均値（バイト）

e：認可識別子の長さの平均値（バイト）

(3)　インデクスの格納ページ数の計算方法

インデクスの格納ページ数は，次に示す計算式で求めます。

計算式

インデクスの格納ページ数（単位：ページ）
　　　　　　　　＝ディクショナリ表のインデクスを格納するページ数※＋12

注※

「インデクスの格納ページ数の計算方法」を参照し，ディクショナリ表のインデクスを格納するページ数を計算してください。また，このときの計算条件を次に示します。

計算式には，表「インデクスの格納ページ数を求める計算式に代入する変数一覧」に示す変数を代入します。

変数b（CREATE INDEXで指定する未使用領域の比率）は30とします。

変数e及びf（キー値の重複がdx＋1以上のキーの種類の個数及びキーの重複数の平均値）は12とします。

表15‒6　インデクスの格納ページ数を求める計算式に代入する変数一覧

表名

種別

キー長※３

（変数g ※1）

キーの種類の個数

（変数c ※1）

キーの重複数の平均値

（変数d ※1）

SQL_PHYSICAL_FILES

1

8

サーバ数

サーバ内のHiRDBファイル数の平均値

2

g＋1

RDエリア数

RDエリアを構成する HiRDBファイル数の平均値

SQL_RDAREAS

3

g＋1

RDエリア数

1

4

4

151

8

オリジナルRDエリア数×インナレプリカグループ内のレプリカRDエリアの数の平均値

＋2

↑RDエリアの総数÷キーの種類の数↑

152

4

オリジナルRDエリア数＋1

↑RDエリアの総数÷キーの種類の数↑

SQL_TABLES

5

d＋e＋2

表の総数＋80

1

6

4

SQL_COLUMNS

7

d＋e＋f＋3

a×b

1

8

d＋e＋6

9

4

b

SQL_INDEXES

10

d＋e＋2

a

↑h÷a↑

11

d＋i＋2

h

1

12

4

SQL_USERS

13

d＋1

認可識別子の数

1

153

d＋1

スキーマ操作権限対象のスキーマ数

↑スキーマ操作権限を付与されたユーザ数÷スキーマ操作権限対象のスキーマ数↑

SQL_RDAREA_PRIVILEGES

14

d＋1

データベース初期設定ユティリティ（pdinit）のUSER USED BYオペランドで指定する認可識別子を重複排除した数

1ユーザ当たりの平均RDエリア利用権限使用数

15

g＋1

データベース初期設定ユティリティ（pdinit）のUSER USED BYオペランドで指定するRDエリアの数

1RDエリア当たりの平均使用ユーザ数

SQL_TABLE_PRIVILEGES

16

d＋1

a

↑y÷a↑

17

2×d＋e＋3

y

1

SQL_DIV_TABLE

18

d＋e＋6

表の横分割数の総数

1

19

g＋1

表を横分割したときに指定するRDエリアを重複排除した数

RDエリアに格納する表数の平均値

20

4

SQL_DIV_TABLE_REGULARIZE

21

d＋e＋6

表の横分割数の総数

1

22

4

横分割表の数

表の横分割数の平均値

SQL_INDEX_COLINF

23

d＋e＋6

インデクス定義のある表を重複排除した数

インデクスを構成する列数の平均値

24

d＋i＋6

インデクスの構成列数

1

SQL_TABLE_STATISTICS

25

d＋e＋2

表の総数（ディクショナリ表もカウントの対象とします）

1

SQL_COLUMN_STATISTICS

26

d＋e＋f＋3

h

1

SQL_INDEX_STATISTICS

27

d＋e＋2

インデクスを定義する表の総数

↑h÷a↑

28

d＋i＋2

h

1

SQL_VIEW_TABLE_

USAGE

29

d＋e＋2

z

1

30

d＋e＋2

ビュー定義をする基表の数

1表当たりのビュー定義数の平均値

31

4

z

1

SQL_VIEWS

32

d＋e＋2

z

1

33

4

SQL_VIEW_DEF

34

d＋e＋2

z

1

35

10

SQL_REFERENTIAL_CONSTRAINTS

39

d＋e＋2

参照制約の総数

1

40

d＋e＋2

参照表の総数

1表当たりの参照表数の平均値

41

d＋e＋2

被参照表の総数

1表当たりの被参照表数の平均値

SQL_EXCEPT

86

d＋e＋2

除外値指定をしたインデクスの数

一つの表に除外値指定をしたインデクスの数

87

d＋i＋2

1

88

4

除外値指定をしたインデクスを持つ表を重複排除した数

一つの表に除外値指定をしたインデクスの数

SQL_DIV_INDEX

36

d＋e＋6

横分割インデクス数×分割数

1

37

d＋i＋2

横分割インデクスの総数

1表当たりの平均分割数

SQL_DIV_COLUMN

38

d＋e＋f＋3

LOB列の定義数

1表当たりの平均横分割数

52

d＋e＋9

LOB属性の定義数

1

SQL_ROUTINES

43

d＋MAX（q，7）

p＋174

1

44

d＋MAX（t，18）

u＋65

1

45

4

p＋174

1

53

d＋UDT

抽象データ型の数＋1（NULL値）

1抽象データ型当たりのルーチン数の平均値＋NULL値数

SQL_ROUTINE_RESOURCES

46

d＋q

p×s

1ルーチン当たりの使用リソース数の平均値

47

d＋t

48

d＋q

49

4

SQL_ROUTINE_PARAMS

50

d＋MAX（q，8）

p×r＋347

1ルーチン当たりの平均パラメタ数

51

d＋MAX（t，19）

ルーチン数

1特定名当たりのパラメタ数の平均値（3未満の場合は3としてください）

106

e＋4＋2

トリガSQLオブジェクト数×r＋1（NULL値）

1特定名当たりのパラメタ数の平均値（3未満の場合は3としてください）＋NULL値数

SQL_DATATYPES

54

d＋UDT

抽象データ型の数

1

55

4

56

d＋UDT

サブタイプを持つ抽象データ型の数＋1（NULL値）

1抽象データ型当たりのサブタイプ数の平均値＋NULL値数

SQL_DATATYPE_DESCRIPTORS

57

d＋UDT＋ATT

NUDT×NATT

1

58

4

抽象データ型の数

1抽象データ型当たりの属性数の平均値

SQL_TABLE_RESOURCES

59

d＋e

ユーザ定義データ型を使用する表の総数

1表当たりの使用ユーザ定義データ型数の平均値

60

d＋UDT

UDT

1ユーザ定義データ型当たりの使用表数の平均値

61

4

SQL_PLUGINS

62

d＋PLG

プラグイン数

1

63

4

64

｛（d＋UDT）÷

IXT｝

データ型プラグイン数＋

インデクス型プラグイン数

SQL_PLUGIN_ROUTINES

65

t

NPLG×NFPLG

1

66

PLG＋TMD＋2

67

PLG＋4

68

POPR

オペレーション数

プラグイン数

SQL_PLUGIN_ROUTINE_PARAMS

69

t＋PRM

NPLG×NPPAR

1

70

PLG

NPLG

1プラグイン当たりの平均パラメタ数

71

t＋4

NPLG×NPPAR

1

SQL_REGISTRY_CONTEXT

72

CNM＋1

コンテキスト数

1

SQL_REGISTRY_KEY

73

KNM＋6

キー数

1

SQL_INDEX_TYPES

74

d＋IXT

作成するインデクス型の数

1

75

4

SQL_INDEX_RESOURCES

76

d＋IXT

プラグインインデクス数

インデクス型を使用するインデクス定義数の平均値

77

4

SQL_INDEX_DATATYPE

78

d＋e

プラグインインデクスを定義する表の定義数

同一表に対する平均プラグインインデクス数

79

d＋i

プラグインインデクス数

1

SQL_INDEX_FUNCTION

80

d＋e

プラグインインデクスを定義する表の定義数

1表当たりのプラグインインデクス数の平均値×プラグインインデクス適用関数数の平均値

81

d＋i

プラグインインデクス数

1プラグインインデクス当たりの適用関数数の平均値

SQL_TYPE_RESOURCES

82

d＋e

ユーザ定義データ型を使用するユーザ定義データ型の数

ユーザ定義データ型で属性に指定する平均ユーザ定義データ型数

83

d＋UDT

ユーザ定義データ型数

ユーザ定義データ型を使用する平均ユーザ定義データ型数

84

4

SQL_INDEX_TYPE_FUNCTION

85

d＋IXT

インデクス型の数

1インデクス当たりの適用関数数の平均値

SQL_TRIGGERS

90

d＋e＋2+16

トリガ数

1

91

d＋TRIG＋2

92

d＋t＋2

93

4

SQL_TRIGGER_ACTCOND

94

d＋TRIG＋2＋4

動作条件ありのトリガ数

1

95

d＋e＋2

トリガを定義した表数

1表当たりのトリガ数の平均値

SQL_TRIGGER_COLUMNS

96

d＋TRIG＋2

列指定がある，UPDATE文を契機とするトリガ数

1トリガ当たりの指定列の平均値

97

d＋e＋f＋3

UPDATE文を契機とするトリガの指定列数

1

SQL_TRIGGER_DEF_SOURCE

98

d＋TRIG＋2＋4

トリガ数

1

99

d＋e＋2

トリガを定義した表数

1表当たりのトリガ数の平均値

SQL_TRIGGER_USAGE

100

d＋TRIG＋2

トリガ動作の探索条件中でリソースを参照するトリガ数

1トリガ当たりの参照リソース数の平均値

101

d＋e＋2

トリガ動作の探索条件中でリソースを参照するトリガを定義した表数

1表当たりの参照リソース数の平均値

102

d＋e＋（t又はe）＋2

使用リソース数

1

103

8

SQL_PARTKEY

104

d＋e＋f＋3

マトリクス分割表の数×分割キーの数

1

SQL_PARTKEY_DIVISION

105

d＋e＋6

マトリクス分割表の数×境界値数×分割キーの数

1

SQL_AUDITS

107

ETP＋EST＋2

監査対象イベント数

1

108

OTP＋OSC＋ONM＋3

監査対象オブジェクト数

1オブジェクト当たりの監査対象イベント数の平均値

109

d

監査対象ユーザ数

1ユーザ当たりの監査対象イベント数の平均値

SQL_AUDITS_REGULARIZE

110

OTP＋OSC＋ONM＋3

監査対象オブジェクト数

1オブジェクト当たりの監査対象イベント数の平均値

111

d

監査対象ユーザ数

1ユーザ当たりの監査対象イベント数の平均値

SQL_KEYCOLUMN_USAGE

112

d＋CNS＋2

制約数

1

113

d＋e＋2

制約を定義している表数

1表当たりの制約数の平均値

SQL_TABLE_CONSTRAINTS

114

d＋CNS＋2

制約数

1

115

d＋e＋2

制約を定義した表数

1表当たりの制約数の平均値

SQL_CHECKS

116

d＋CNS＋2

検査制約数

1

117

d＋e＋2

検査制約を定義している表数

1表当たりの検査制約数の平均値

SQL_CHECK_COLUMNS

118

d＋CNS＋2

検査制約数

1検査制約当たりの指定列数の平均値

119

d＋e＋f＋3

検査制約で使用している列数

1表当たりの検査制約で使用している列の平均長複数

SQL_SYSPARAMS

121

8

2

1

SQL_PUBLICVIEW_SAME_USERS

124

d＋e＋2

パブリックビュー表数×認可識別子数

1

SQL_INDEX_XMLINF

125

d＋e＋2

NPSIT

1インデクス当たりの平均インデクス構成部分構造パス数

126

d＋i＋7

NPSS

1

SQL_SEQUENCES

127

d＋SEQN＋2

システム内の順序数生成子数

1

128

4

システム内の順序数生成子数

1

SQL_ACCESS_SECURITY

149

CSTN

接続制約数

1

150

1

2

接続制約数

154

d

指定した認可識別子の数

1認可識別子当たりの平均接続制約登録数

a：表の総数（個）

b：表の列数の平均値（個）

c：データディクショナリ用RDエリアのページ長（バイト）

d：認可識別子の長さの平均値（バイト）

e：表識別子の長さの平均値（バイト）

f：列の名称長の平均値（バイト）

g：RDエリアの名称長の平均値（バイト）

h：インデクスの総数（個）

i：インデクス識別子の長さの平均値（バイト）

n：RDエリアを構成するHiRDBファイル名称の長さの平均値（バイト）

p：作成するルーチン数（個）

q：ルーチン名称の長さの平均値（バイト）

r：1ルーチン当たりのパラメタ数の平均値（個）

s：1ルーチン当たりの使用リソース数の平均値（個）

t：特定名※２の長さの平均値（バイト）

u：特定名※２の総数（個）

y：アクセス権限の定義数（個）

一つの表に対してn人に権限を与えた場合，表数×n個と数えます。

z：ビュー定義の総数（個）

NUDT：作成するユーザ定義データ型の数（個）

UDT：ユーザ定義データ型名称の長さの平均値（バイト）

NATT：1ユーザ定義データ型当たりの属性数の平均値（個）

ATT：ユーザ定義データ型属性名称の長さの平均値（バイト）

PLG：プラグイン名称の長さの平均値（バイト）

NPLG：作成するプラグイン数（個）

IXT：インデクス型名称の長さの平均値（バイト）

NFPLG：プラグイン関数の数の平均値（個）

POPR：プラグイン関数名の長さの平均値（バイト）

NPPAR：1プラグイン関数当たりのパラメタ数の平均値（個）

PRM：1プラグイン関数当たりのパラメタ名の長さの平均値（バイト）

TMD：契機記述長の平均値（バイト）

CNM：コンテキスト名称長の平均値（バイト）

KNM：キー名称長の平均値（バイト）

TRIG：トリガ名称長の平均値（バイト）

ETP：イベントタイプ名称の長さの平均値（バイト）

EST：イベントサブタイプ名称の長さの平均値（バイト）

OTP：オブジェクト種別名称の長さの平均値（バイト）

OSC：オブジェクトの所有者名称の長さの平均値（バイト）

ONM：オブジェクト名称の長さの平均値（バイト）

CNS：制約名称の長さの平均値（バイト）

NPSIT：部分構造インデクス定義表数（個）

NPSS：部分構造インデクス構成部分構造パス数（個）

SEQN：順序数生成子識別子の長さの平均値（バイト）

CSTN：接続制約名称の長さの平均値（バイト）

注※1

「インデクスの格納ページ数の計算方法」の「計算式中で使用する変数」に記載されている変数のことです。

注※2

「認可識別子.ルーチン識別子」を表しています。

注※3

キー長は4バイト単位で切り上げになります。次に示す計算式で求めてください。

↑キー長÷4↑×4

15.2.2　解析情報表及び運用履歴表を格納するデータディクショナリ用RDエリアの容量の見積もり

create rdarea文にdatadictionary of dbmanagementを指定する場合のデータディクショナリ用RDエリアの容量は，次に示す計算式で求めます。

計算式

データディクショナリ用RDエリアの容量＝（↑（a×1.3）÷b↑）×b×4096
（単位：バイト）

a：データディクショナリ用RDエリアの総ページ数※１

b：データディクショナリ用RDエリアのセグメントサイズ※２

注※1

「表の格納ページ数＋インデクスの格納ページ数」です。「表の格納ページ数の計算方法」及び「インデクスの格納ページ数の計算方法」を参照してください。

注※2

データベース構成変更ユティリティ（pdmod）のcreate rdarea文で指定するセグメントサイズです。

(1)　表の格納ページ数の計算方法

表の格納ページ数（単位：ページ）は，計算式1と計算式2の和になります。

計算式1

計算式2

a：作成する表の数＋61（個）

b：表を格納するRDエリアの分割数の平均値（個）

分割していない場合は1とします。また，平均値は切り上げます。

c：作成するインデクス数＋124（個）

e：作成する表に定義したBLOB型の列の総数＋3（個）

g：作成する表に定義したBLOB属性の総数（個）

(2)　インデクスの格納ページ数の計算方法

インデクスの格納ページ数（単位：ページ）は次の計算式で求めます。

ディクショナリ表のインデクスを格納するページ数※×2

注※

「インデクスの格納ページ数の計算方法」を参照し，ディクショナリ表のインデクスを格納するページ数を計算してください。また，このときの計算条件を次に示します。

CREATE INDEXで指定する未使用領域の比率は0とします。

計算式には，次に示す変数を代入します。

キー長

（変数g※）

キーの種類の個数

（変数c※）

キーの重複数の平均値

（変数d※）

12

（a＋c＋e＋g）×（b＋1）＋120

30

a：作成する表の数（個）

b：表を格納するRDエリアの分割数の平均値（個）

c：作成するインデクス数（個）

e：作成する表に定義したBLOB型の列の総数（個）

g：作成する表に定義したBLOB属性の総数（個）

なお，解析情報表及び運用履歴表にはユニークインデクスを定義してないため，変数hを加算する必要はありません。

注※

「インデクスの格納ページ数の計算方法」の「計算式中で使用する変数」に記載されている変数のことです。

15.3　マスタディレクトリ用RDエリアの容量の見積もり

マスタディレクトリ用RDエリアの容量は，次に示す計算式で求めます。

計算式

マスタディレクトリ用RDエリアの容量（単位：バイト）
＝｛
　　↑（a＋2）÷800↑×51＋↑（b＋120）÷6000↑×51＋↑（c＋240）÷6000↑×51
　　＋↑（d＋240）÷64000↑×51＋↑e÷64000↑×51＋↑ｆ÷50↑×51＋2＋6×n
　　｝※１×4096※２

ａ：データディクショナリ用RDエリアの総数＋ユーザ用RDエリアの総数

インナレプリカ機能使用時はレプリカRDエリアの総数も加算してください。

ｂ：定義する表の総数

ｃ：定義するインデクスの総数

ｄ：定義するビュー表の総数

ｅ：定義するデータ型及びインデクス型の合計

ｆ：オリジナルRDエリア及びレプリカRDエリアの総数

インナレプリカ機能を使用しない場合は0

オリジナルRDエリアの情報は，すべてのレプリカRDエリアを削除しても消えません（オリジナルRDエリアを削除するまで消えません）。

ｎ：マスタディレクトリ用RDエリアを構成するHiRDBファイル数

注※1　マスタディレクトリ用RDエリアの総ページ数です。

注※2　マスタディレクトリ用RDエリアのページ長です。

15.4　データディレクトリ用RDエリアの容量の見積もり

データディレクトリ用RDエリアの容量は，次に示す計算式で求めます。

計算式

データディレクトリ用RDエリアの容量（単位：バイト）
　　　　 e　　　f
＝｛↑（ Σ gi＋Σ pj＋86 ）÷3000↑×51＋6×n＋1 ｝※１×4096※２
　　　　i=1　　j=1
gi＝↑（5×ai＋2×bi＋2×ci＋48）÷32↑
pj＝↑（dj＋12）÷16↑

ai：インデクスを構成する列数

bi：インデクスを格納するRDエリア数

ci：インデクスを定義する表を格納するRDエリア数

dj：表を格納するRDエリア数

e：定義するインデクスの総数

f：横分割する表の総数

n：データディレクトリ用RDエリアを構成するHiRDBファイル数

注※1　データディレクトリ用RDエリアの総ページ数です。

注※2　データディレクトリ用RDエリアのページ長です。

15.5　データディクショナリLOB用RDエリアの容量の見積もり

15.5.1　データディクショナリLOB用RDエリアの容量の計算方法

(1)　ソース格納用のデータディクショナリLOB用RDエリアの容量の見積もり

ソース格納用のデータディクショナリLOB用RDエリアの容量は，次に示す計算式で求めます。

計算式

ソース格納用のデータディクショナリLOB用RDエリアの容量（単位：バイト）
＝｛
　　　 a
　　［ Σ ↑Si÷64000↑×96 ＋7＋3×（a−1）］※１
　　　i=1
　　　　 b
　　＋［ Σ ↑（Cj＋1024）÷8192↑］※２
　　　　j=1
　　｝※３×8192※４

a：ソース格納用のデータディクショナリLOB用RDエリアを構成するHiRDBファイル数

b：次の総数

手続き（CREATE PROCEDURE）

抽象データ型内の関数と手続き（各FUNCTION（ただし，プラグイン関数を除きます），PROCEDURE）

ユーザ定義関数（CREATE FUNCTION）

Si：セグメント数

データベース初期設定ユティリティ（pdinit）又はデータベース構成変更ユティリティ（pdmod）のcreate rdarea文で指定する各HiRDBファイルのセグメント数

Cj：次の長さ

手続き（各CREATE PROCEDUREの長さ）

抽象データ型内の関数と手続き（各FUNCTION（ただし，プラグイン関数を除きます），PROCEDUREの長さ）

ユーザ定義関数（CREATE FUNCTIONの長さ）

注※１　ディレクトリページ部分の総ページ数です。

注※２　データページ部分の総ページ数です。

注※３　ソース格納用のデータディクショナリLOB用RDエリアの総ページ数です。

注※４　ソース格納用のデータディクショナリLOB用RDエリアのページ長です。

(2)　オブジェクト格納用のデータディクショナリLOB用RDエリアの容量の見積もり

オブジェクト格納用のデータディクショナリLOB用RDエリアの容量は，次に示す計算式で求めます。

計算式

オブジェクト格納用のデータディクショナリLOB用RDエリアの容量（単位：バイト）
＝｛
　　　 a
　　［ Σ ↑Si÷64000↑×96＋7＋3×（a−1）］※１
　　　i=1
　　　　 b
　　＋［ Σ ↑（Cj＋1024）÷8192↑］※２
　　　　j=1
　　｝※３×8192※４＋500000※５

a：オブジェクト格納用のデータディクショナリLOB用RDエリアを構成するHiRDBファイル数

b：手続き（CREATE PROCEDURE），抽象データ型内の関数と手続き（各FUNCTION（ただし，プラグイン関数を除きます），PROCEDURE），ユーザ定義関数（CREATE FUNCTION）及びトリガ定義（CREATE TRIGGER）の総数

Si：セグメント数

データベース初期設定ユティリティ（pdinit）又はデータベース構成変更ユティリティ（pdmod）のcreate rdarea文で指定する各HiRDBファイルのセグメント数

Cj：QOi＋PR（QOiの計算式を「QOi（SQLオブジェクト長）の計算式」に，PRの計算式を「PR（ルーチン制御用オブジェクト長）の計算式」に示します。これらの計算式で使用する変数を「PR及びQOiの計算式で使用する変数」に示します）

注※１　ディレクトリページ部分の総ページ数です。

注※２　データページ部分の総ページ数です。

注※３　オブジェクト格納用のデータディクショナリLOB用RDエリアの総ページ数です。

注※４　オブジェクト格納用のデータディクショナリLOB用RDエリアのページ長です。

注※５　抽象データ型，又はプラグイン使用時に加算します。

(3)　QOi（SQLオブジェクト長）の計算式

QOi（単位：バイト）＝
 a
Σ｛
i=1
　　1840＋46×RCN＋298×Si＋20×Pi＋1138×Ti＋76×Ti×Di＋80×Ci＋40×Ii＋534×Wi
　　＋20×Ki＋Li＋8×TCi＋656×Di＋48×nFF＋100×nFP＋148×nFC＋696×nPFF
　　＋16×（nAT＋nPAT）＋20×nCAT＋28×（nAF＋nCAF）＋20×（nAA＋nPAA＋nCAA）
　　＋1057×nSPA＋120×nSPP＋287×nSFF＋8×nSFP＋813×nJFC＋20×nJFP
　　〔＋1057×nTR＋120×（nTSN＋nTSO）＋20×（nTCN＋nTCO）〕※1
　　〔＋760＋376×RCC＋1880×RCT〕※2
　　〔＋32×Si＋16〕※3
　　〔＋↑（42×SiT）＋｛52＋152×（SiTA＋SiSA＋SiNA）×（SiT＋SiS＋SiN）｝↑〕※4
　｝

a：ストアドプロシジャ内のSQL文数

注※１　トリガを使用する場合に加算する計算式です。

注※２　参照制約を使用する場合に加算する計算式です。

注※３　列名記述領域長の計算式です。動的SQLの場合に加算します。

注※４　型名記述領域長の計算式です。動的SQLの場合に加算します。

(4)　PR（ルーチン制御用オブジェクト長）の計算式

(a)　ユーザが定義する場合

ストアドプロシジャ，ストアドファンクション，又はトリガを定義した場合の，ルーチン制御用オブジェクト長は次に示す計算式から求めます。

PR（単位：バイト）＝
 a
Σ｛
i=1
　　600＋28×sRi＋32×（sRUi＋sDi）＋56×sSXi＋sCUi＋sSi＋sPi＋sLA
　　＋sKi＋sL＋80×sWi＋24×sCM＋32×sCCR＋2×sDCR＋60×sCHD＋72×sDHD＋64×sHCN
　　＋8×sCHD×sHCN＋48×nRFF＋100×nRFP＋148×nRFC＋200×nPRFF＋8×nPRFP
　　＋196×nPA＋64×nPP＋36×nPPI＋20×nPPO＋200×nPPA＋8×nPPP＋20×nAR＋48×nARA
　　＋16×nRPAT＋20×nCAT＋28×（nRPAF＋nRCAF）＋20×（nRPAA＋nRCAA）＋287×nRSFF
　　＋8×nRSFP＋813×nPJA＋20×nPJP＋813×nRJFC＋20×nRJFP
　　〔＋28×（nTSN×2＋nTSO）〕※
　｝

a：次のSQL文数

手続き（CREATE PROCEDURE）

抽象データ型内の関数と手続き（各FUNCTION（ただし，プラグイン関数を除きます），PROCEDURE）

ユーザ定義関数（CREATE FUNCTION）

トリガ定義（CREATE TRIGGER）

注※　トリガを使用する場合に加算する計算式です。

(b)　HiRDBが自動的に作成する場合

表定義時，参照動作にCASCADEを指定した場合，HiRDBが制約制御のためにトリガを作成したときのルーチン制御用オブジェクト長は次に示す計算式から求めます。

PR（単位：バイト）＝
 a
Σ｛240＋608×RCC＋（5120＋100×RDi＋256×RIi）×RCP×RCT｝
i=1

a：次のSQL文数

手続き（CREATE PROCEDURE）

抽象データ型内の関数と手続き（各FUNCTION（ただし，プラグイン関数を除きます），PROCEDURE）

ユーザ定義関数（CREATE FUNCTION）

トリガ定義（CREATE TRIGGER）

(5)　PR及びQOiの計算式で使用する変数

変数名

説明

RCN

SQLオブジェクトで使用する表，及びインデクスの合計数

Si

SQL文中にある検索項目数（SQL文で指定する列がインデクス列の場合はその列数）

Pi

SQL文中にある埋込み変数又はパラメタ数

Ti

SQL文中にある表名数

Ci

SQL文中にある列名数

TCi

SQL文中にある表の構成列数

Wi

SQL文中にある論理演算子数※

Ki

SQL文中にある定数の数※

Li

SQL文中にある定数の合計長※（単位：バイト）

Ii

SQL文実行時に使用するインデクス数（SQL文で指定する表のうち，検索条件に指定するインデクス数）

Di

SQL文中の表に定義された格納条件の総数（マトリクス分割表は2倍する）

SiT

SQL文中にある選択式の抽象データ型数

SiS

SQL文中にある選択式の抽象データ型のスーパタイプ数

SiN

SQL文中にある選択式のサブタイプである抽象データ型のスーパタイプの総数

SiTA

SQL文中にある選択式の抽象データ型の属性数

SiSA

SQL文中にある選択式の抽象データ型のスーパタイプの属性数

SiNA

SQL文中にある選択式のサブタイプである抽象データ型のコンポネント指定総数

nSPA

SQL文中にある手続き文の呼び出し数

nSPP

SQL文中にある手続き文の引数の総数

nFF

SQL文中にある関数の呼び出し数※

nFP

SQL文中にある関数の引数の総数※

nFC

SQL文中にある関数の総関数定義候補数（関数呼出し数nFFに，引数が抽象データ型の各関数呼出しに対して，サブタイプを引数とする関数定義数を加算する）

nPFF

SQLオブジェクトが使用するプラグイン関数呼出し数（SQL文中にあるプラグイン関数呼出し数＋SELECTの場合は1，INSERT，UPDATE，DELETEの場合は6）

nSFF

SQL文中にあるシステム定義スカラ関数の呼び出し数※

nSFP

SQL文中にあるシステム定義スカラ関数の引数の総数※

nJFC

SQL文中にある外部Java関数の呼び出し数

nJFP

SQL文中にある外部Java関数の引数の総数

nAT

SQL文中にあるコンポネント指定で使用する抽象データ型数（スーパタイプ，抽象データ型属性によって現れる抽象データ型を除く）

nAA

SQL文中にあるコンポネント指定で使用する抽象データ型数（スーパタイプ，抽象データ型属性によって現れる抽象データ型を含む）

nAF

SQL文中にあるコンポネント指定で使用する属性総数

nPAT

SQLオブジェクトが使用するプラグイン関数の引数で使用する抽象データ型数（スーパタイプ，抽象データ型属性によって現れる抽象データ型を除く）

nPAA

SQLオブジェクトが使用するプラグイン関数の引数で使用する抽象データ型数（スーパタイプ，サブタイプを含む）

nCAT

SQL文中にあるコンストラクタ関数の呼び出し数

nCAA

SQL文中にあるコンストラクタ関数の抽象データ型数（スーパタイプを含む）

nCAF

SQL文中にあるコンストラクタ関数の抽象データ型の属性総数

nTR

SQL文の実行によって起動されるトリガ数

nTSN

SQL文の実行によって起動される各トリガのトリガSQL文中の新値相関名によって修飾された列の総数

nTSO

SQL文の実行によって起動される各トリガのトリガSQL文中の旧値相関名によって修飾された列の総数

nTCN

SQL文の実行によって起動される各トリガのトリガ動作条件中の新値相関名によって修飾された列の総数

nTCO

SQL文の実行によって起動される各トリガのトリガ動作条件中の旧値相関名によって修飾された列の総数

RCC

SQL文中で，更新対象の表を参照する表の外部キーの構成列数と，主キーの構成列数の総数

RCT

SQL文中で，更新対象の表を参照する表，及び更新対象の表が参照する表の総数

RCP

参照表定義時に，参照動作に指定したCASCADEの総数

RIi

参照表定義時，参照指定をする被参照表に定義されたインデクスの総数

RDi

参照表定義時，参照指定をする被参照表に定義された分割格納条件の総数（マトリクス分割表の場合は，2倍する）

sRi

手続き及び関数中のSQLパラメタ数（INOUT指定のSQLパラメタ数は2倍する）

sRUi

手続き及び関数中のSQLパラメタの総数（又は，トリガ定義中のトリガSQL文中の新旧値相関名によって修飾された列の総数）

sDi

手続き，関数，及びトリガSQL文中のSQL変数（declare）の総数

sSXi

手続き，関数，及びトリガSQL文中のSQLCODE，SQLCOUNT変数の総数

sCUi

手続き，関数，及びトリガSQL文中のCURRENT_TIME値関数，CURRENT_DATE値関数の総数

sSi

手続き及びトリガSQL文中の操作系SQLの数（カーソル宣言を除くSQL文：OPEN，FETCH，CLOSE，UPDATE，DELETE，INSERT文など）

sPi

手続き，関数，及びトリガSQL文中のルーチン制御SQL数（BEGIN，SET，IF，ELSEIF，WHILEなど）

sLA

手続き，関数，及びトリガSQL文中のラベル数

sKi

手続き，関数，及びトリガSQL文中の定数の数（手続き及びトリガSQL文中に記述された操作系SQL文の定数を除く）

sL

手続き，関数，及びトリガSQL文中の定数の長さの合計（手続き及びトリガSQL文中に記述された操作系SQL文の定数を除く）

sWi

手続き，関数，及びトリガSQL文中の条件述語数

sCM

手続き，関数，及びトリガSQL文中の複合文の数

sCCR

手続き及びトリガSQL文のカーソル宣言を記述した複合文の数

sDCR

手続き及びトリガSQL文のカーソル宣言の数

sCHD

手続き，関数，及びトリガSQL文のハンドラ宣言を記述した複合文の数

sDHD

手続き，関数，及びトリガSQL文のハンドラ宣言の数

sHCN

手続き，関数，及びトリガSQL文のハンドラ宣言中に記述された条件値の数

nRFF

ルーチン中にある関数呼出し数

nRFP

ルーチン中にある関数の引数の総数

nRFC

ルーチン中にある関数の関数定義候補の総数（関数呼出し数nFFに，引数が抽象データ型の各関数呼出しに対して，サブタイプを引数とする関数定義数を加算する）

nPRFF

ルーチンのSQLオブジェクトが使用するプラグイン関数呼出し数

nPRFP

ルーチンのSQLオブジェクトが使用するプラグイン関数のプラグインパラメタ総数

nPA

ルーチン中にある手続き呼び出し数

nPP

ルーチン中にある手続きのパラメタ総数

nPPI

ルーチン中にある手続きの入力パラメタ総数（入出力パラメタを含む）

nPPO

ルーチン中にある手続きの出力パラメタ総数（入出力パラメタを含む）

nPPA

ルーチンのSQLオブジェクトが使用するプラグイン手続き呼び出し数

nPPP

ルーチンのSQLオブジェクトが使用するプラグイン手続きのプラグインパラメタ総数

nRSFF

ルーチン中にあるシステム定義スカラ関数の呼び出し数

nRSFP

ルーチン中にあるシステム定義スカラ関数の引数の総数

nPJA

ルーチン中にある外部Java手続きの呼び出し数

nPJP

ルーチン中にある外部Java手続きの引数の総数

nRJFC

ルーチン中にある外部Java関数の呼び出し数

nRJFP

ルーチン中にある外部Java関数の引数の総数

nAR

ルーチン中にあるコンポネント指定で使用する抽象データ型数（スーパタイプ，抽象データ型属性によって現れる抽象データ型を除く）

nARA

ルーチン中にあるコンポネント指定で使用する属性総数

nRPAT

ルーチンのSQLオブジェクトが使用するプラグインルーチンのパラメタで使用する抽象データ型数（ただし，スーパタイプ，抽象データ型属性の抽象データ型を除く）

nRPAA

ルーチンのSQLオブジェクトが使用するプラグインルーチンのパラメタで使用する抽象データ型数（スーパタイプを含む）

nRPAF

ルーチンのSQLオブジェクトが使用するプラグインルーチンのパラメタで使用する抽象データ型の属性総数

nRCAT

ルーチン中にあるコンストラクタ関数の呼び出し数

nRCAA

ルーチン中にあるコンストラクタ関数の抽象データ型数（スーパタイプを含む）

nRCAF

ルーチン中にあるコンストラクタ関数の抽象データ型の属性総数

注※

トリガを使用する場合は，SQL文の実行によって起動される各トリガのトリガ動作条件についても数える必要があります。

15.6　ユーザLOB用RDエリアの容量の見積もり

15.6.1　ユーザLOB用RDエリアの容量の計算方法

ユーザLOB用RDエリアの容量は，次に示す計算式で求めます。

計算式

ユーザLOB用RDエリアの容量（単位：バイト）
　＝（ディレクトリページ部分の総ページ数＋データページ部分の総ページ数）×8192※

注※　ユーザLOB用RDエリアのページ長です。

(1)　ディレクトリページ部分の総ページ数

計算式

ディレクトリページ部分の総ページ数
　　 a
＝　 Σ ↑Si÷64000↑×96＋7＋3×（a−1）
　　i=1

a：ユーザLOB用RDエリアを構成するHiRDBファイル数

Si：セグメント数

データベース初期設定ユティリティ（pdinit）又はデータベース構成変更ユティリティ（pdmod）のcreate rdarea文で指定する各HiRDBファイルのセグメント数

(2)　データページ部分の総ページ数

計算式

データページ部分の総ページ数
　　 b
＝　 Σ ↑（Cj＋1024）÷8192↑
　　j=1

b：LOB列の行の総数

データ長が0の行もカウントします。NULL値の行はカウントしません。

Cj：各BLOBデータのデータ長（バイト）

15.7　レジストリ用RDエリアの容量の見積もり

15.7.1　レジストリ用RDエリアの容量の計算方法

レジストリ用RDエリアの容量は，次に示す計算式で求めます。

計算式

レジストリ用RDエリアの容量（単位：バイト）
　＝レジストリ用RDエリアのページ長※×レジストリ用RDエリアの総ページ数×1.3

注※

レジストリ機能初期設定ユティリティ（pdreginit）のcreate rdarea文で指定するページ長です。

レジストリ用RDエリアの総ページ数の求め方

レジストリ用RDエリアの総ページ数（単位：ページ）
　　 a
　＝ Σ ｛↑Si÷d↑＋↑Si÷e↑＋6×（a＋1）＋2×↑20480÷b↑
　　i=1
　＋レジストリ管理表の格納ページ数＋レジストリ管理表のインデクス格納ページ数

a：レジストリ用RDエリアを構成するHiRDBファイル数

b：レジストリ用RDエリアのページ長（単位：バイト）

c：レジストリ機能初期設定ユティリティ（pdreginit）のcreate rdarea文で指定するセグメントサイズ

d：↓（b−20）÷｛（↑c÷32↑×8）＋56｝↓

e：↓（125×b）÷（16×d）↓×d

Si：レジストリ機能初期設定ユティリティ（pdreginit）のcreate rdarea文で指定する各HiRDBファイルのセグメント数

各表及びインデクスの確保単位は，セグメントです。表やインデクスごとに求めた値をセグメント単位に切り上げます。

(1)　レジストリ管理表の格納ページ数

計算式

a：レジストリ管理表のコンテキスト数

b：レジストリ管理表のページ長

c：レジストリコンテキスト名称の長さ

d：アクセスパスワードの長さ

e：レジストリ管理表のキー値数（レジストリ管理表に登録したキー名称の数）

f：レジストリキー名称長

g：レジストリキー値長（レジストリキー値長が32,000バイト以下の場合に加算する）

(2)　レジストリ管理表のインデクス格納ページ数

計算式

レジストリ管理表のインデクス格納ページ数（単位：ページ）
　＝SQL_REGISTRY_CONTEXT表のインデクス格納ページ数
　＋SQL_REGISTRY_KEY表のインデクス格納ページ数

SQL_REGISTRY_CONTEXT表のインデクス格納ページ数，及びSQL_REGISTRY_KEY表のインデクス格納ページ数については，「インデクスの格納ページ数の計算方法」を参照してください。ただし，CREATE INDEX文で指定する未使用領域の比率は30％として計算してください。

インデクスを格納するページ数の計算式に使用する値を次に示します。

レジストリ用RDエリアのインデクス格納ページ数の計算式に使用する値

表名

種別

キー長

キーの種類

平均重複数

SQL_REGISTRY_CONTEXT

72

a＋1

コンテキスト名の数（レジストリ管理表のコンテキスト数）

1

SQL_REGISTRY_KEY

73

f＋6

キー値の数（レジストリ管理表のキー値数）

1

a：レジストリコンテキストの長さ

f：レジストリキー名称の長さ

15.8　レジストリLOB用RDエリアの容量の見積もり

15.8.1　レジストリLOB用RDエリアの容量の計算方法

レジストリLOB用RDエリアの容量は，次に示す計算式で求めます。

計算式

レジストリLOB用RDエリアの容量（単位：バイト）
　＝（ディレクトリページ部分の総ページ数＋データページ部分の総ページ数）×8192※

注※　レジストリLOB用RDエリアのページ長です。

(1)　ディレクトリページ部分の総ページ数

計算式

ディレクトリページ部分の総ページ数
　 a
＝ Σ ↑Si÷64000↑×96＋7＋3×（a−1）
　i=1

a：レジストリLOB用RDエリアを構成するHiRDBファイル数

Si：レジストリLOB用RDエリアのセグメント数

(2)　データページ部分の総ページ数

計算式

データページ部分の総ページ数
　 b
＝ Σ ↑（Cj＋1024）÷8192↑
　j=1

b：32000バイトを超えるレジストリキー値の数

Cj：32000バイトを超えるレジストリキー値の長さ

15.9　リスト用RDエリアの容量の見積もり

リスト用RDエリアの容量は，次に示す計算式で求めます。

計算式

リスト用RDエリアの容量（単位：バイト）
＝｛
　　 a
　　 Σ（↑Si÷f↑＋↑Si÷g↑）
　　i=1
　　＋6×（a＋1）＋↑（1024×n）÷（25×b）↑＋↑20480÷b↑＋c×e
　　｝×b

a：リスト用RDエリアを構成するHiRDBファイル数

b：リスト用RDエリアのページ長※（バイト）

c：リスト用RDエリアのセグメント数

e：リスト用RDエリアのセグメントサイズ※

f：↓｛b−20｝÷｛（↑e÷32↑×8）＋56｝↓

g：↑（125×b）÷（16×f）↑×f

n：1リスト用RDエリアに作成できる最大リスト数※

リスト用RDエリアの最大リスト数は，次の計算式で求めます。

↑サーバ内に保持するリストの総数÷サーバ内に配置するリスト用RDエリアの数↑

Si：リスト用RDエリアを構成するHiRDBファイルのセグメント数※

注※

上記の計算式で求めた値以上となる最も小さい500の整数倍の値を，データベース初期設定ユティリティ（pdinit）若しくはデータベース構成変更ユティリティ（pdmod）のcreate rdarea文，又はデータベース構成変更ユティリティのinitialize rdarea文で指定してください。

16　システムファイル及び監査証跡ファイルの容量の見積もり

この章では，システムログファイル，シンクポイントダンプファイル，ステータスファイルなどのシステムファイルの容量の見積もり方法，及び監査証跡ファイルの容量の見積もり方法について説明します。

16.1　システムログファイルの容量の見積もり

ここでは，システムログファイルの容量の見積もり方法について説明します。説明する項目を次に示します。

システムログファイルの総容量

表定義時に出力されるシステムログ量

インデクス定義時に出力されるシステムログ量

表データ更新時に出力されるシステムログ量

ユティリティによるデータベース作成時に出力されるシステムログ量

SQL操作に応じて出力されるシステムログ量

拡張システム定義スカラ関数の定義時に出力されるシステムログ量

RDエリアの自動増分機能使用時に出力されるシステムログ量

PURGE TABLE文実行時に出力されるシステムログ量

空きページ解放ユティリティ実行時に出力されるシステムログ量

再編成時期予測機能使用時に出力されるシステムログ量

更新可能バックアップ閉塞中に出力されるシステムログ量

pdchpathnコマンド実行時に出力されるシステムログ量

ディクショナリ表のメンテナンス実行時に出力されるシステムログ量

なお，システムログファイルの容量を見積もる上で，更新可能なオンライン再編成をする場合の注意事項については，マニュアル「インナレプリカ機能 HiRDB Staticizer Option」を参照してください。

16.1.1　システムログファイルの総容量

(1)　システムログファイルの総容量の求め方

システムログファイルの総容量は，次に示す計算式で求めます。

計算式

全システムログファイルの総容量（単位：バイト）＝（↑ａ÷ｃ↑×3）※×ｂ

ａ：出力されるシステムログ量

求め方については，「システムログ量の求め方」を参照してください。

ｂ：pd_log_rec_lengオペランドで指定するシステムログファイルのレコード長です。

ｃ：次に示す値を代入してください。

pd_log_rec_leng = 1024の場合：1000

pd_log_rec_leng = 2048の場合：2000

pd_log_rec_leng = 4096の場合：4000

注

システムログファイル中に空き領域が発生するため，ここで求めた容量の1.2倍以上の容量を準備することをお勧めします。

インナレプリカ機能使用時はログに拡張情報を付加するため，ここで求めた容量の1.1倍の容量を準備してください。

ここで得られる総容量を単位時間当たりの容量に変換して，一つのシステムログファイルの容量と数を見積もってください。また，容量と数を見積もるときに，システムログファイルのアンロード間隔についても考慮してください。

注※

システムログファイルの総レコード数を求める計算式です。

(2)　システムログ量の求め方

出力されるシステムログ量は，次に示す計算式で求めます。

計算式

出力されるシステムログ量（単位：バイト）＝Σ｛ｂ＋ｅ＋↑ｂ÷（ａ−256）↑×256＋ｄ｝＋c
●回復不要FESの場合だけ加算します。
＋f

Σはトランザクションごとの合計を意味します。ただし，実行するトランザクションが次の条件をすべて満たす場合，その分のシステムログは出力されません。

検索をするトランザクションで，かつCOMMIT文で決着する

トランザクションを実行するサーバがシングルサーバ，ディクショナリサーバ，又はバックエンドサーバである

ａ：pd_log_max_data_sizeオペランドの値

ｂ：1336＋データベース操作に応じて出力されるシステムログ量

ただし，回復不要FESの場合は0になります。

データベース操作に応じて出力されるシステムログ量は，「表定義時に出力されるシステムログ量」〜「ユティリティによるデータベース作成時に出力されるシステムログ量」で求めたシステムログ量を一つのトランザクション当たりで合計した値です。

ｃ：SQL操作に応じて出力されるシステムログ量

「SQL操作に応じて出力されるシステムログ量」を参照してください。

ｄ：サーバ種別ごとに次に示す計算式で算出した値

HiRDB/シングルサーバの場合

2×pd_log_rec_lengオペランドの値

HiRDB/パラレルサーバの場合

・フロントエンドサーバのとき

マルチスレッド対応で，X/Openに準拠した接続方式を実現するHiRDBライブラリを使用したUAPの実行，かつトランザクションの移行機能の使用有無

回復不要FESの使用有無

計算式

使用

未使用（使用できない）

（↑1336÷pd_log_rec_lengオペランドの値↑＋3）×pd_log_rec_lengオペランドの値

未使用

使用

0

未使用

未使用

2×pd_log_rec_lengオペランドの値

・バックエンドサーバ又はディクショナリサーバのとき

システム内の，回復不要FESを使用するフロントエンドサーバの有無

pd_rpl_reflect_modeオペランドの指定値

計算式

あり

uap

pd_log_rec_lengオペランドの値＋↑｛176＋128×（一つのトランザクションで更新するBESの最大数＋１）｝÷pd_log_rec_lengオペランドの値↑×pd_log_rec_lengオペランドの値

server

なし

uap

server

2×pd_log_rec_lengオペランドの値

ｅ：

HiRDB/パラレルサーバの場合

フロントエンドサーバのとき：8＋72×一つのトランザクションで参照，又は更新するBES及びDSの最大数

フロントエンドサーバ以外のとき：0

HiRDB/シングルサーバの場合：0

ｆ：10×pd_log_rec_lengの値

注　システムログは次に示す操作をする場合に出力されます。

表の定義時

インデクスの定義時

表データの更新時

ユティリティによるデータベースの作成時

なお，上記の操作によってデータベースを更新中に，ロールバックが発生した場合，それまでデータベースを更新した分のシステムログが新たに追加で出力されます。このことを考慮してシステムログ量を見積もってください。

(3)　容量見積もり時の注意事項

次のSQLを実行すると，システムログを大量に出力します。システムログファイルの容量が不足するおそれがあるため，これらのSQLは出力するシステムログ量を見積もってから実行してください。また，見積もりの結果，システムログファイルの容量が不足する場合は，次に示す方法で容量不足を回避してください。

システムログを大量に出力するSQL

システムログファイル容量不足の回避方法

CREATE INDEX　形式1（インデクス定義）

インデクスオプションにEMPTYを指定してインデクスを定義し，データベース再編成ユティリティ（pdrorg）を使用してインデクスを作成します。そのとき，ログ取得方式に更新前ログ取得モードを指定してインデクスを作成してください。

CREATE INDEX　形式2（インデクス定義）

CREATE INDEX　形式3（部分構造インデクス定義）

ログレスモードで実行してください。

なお，左記のSQL実行時は，特に大量のシステムログを出力します。そのため，システムログファイルの容量の過不足に関係なく，ログレスモードで運用することをお勧めします。ログレスモードでUAP又はユティリティを実行するときの運用については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

DROP SCHEMA（スキーマ削除）

指定した認可識別子のスキーマ内の次に示す定義を個別に削除し，一度に出力するシステムログ量を減らしてください。

実表

ビュー表（パブリックビューも含む）

インデクス

アクセス権限

ルーチン（DROP SCHEMAで指定した認可識別子が定義したパブリック手続き，パブリック関数を含む）

トリガ

抽象データ型

インデクス型

16.1.2　表定義時に出力されるシステムログ量

表定義時に出力されるシステムログ量は，次に示す計算式で求めます。

(1)　HiRDB/シングルサーバの場合

条件

システムログ量（単位：バイト）

表を横分割しない場合

（（1256×b＋2500）×1.2）×a＋（632×a×d）※

表を横分割する場合

（（1256×b＋1800×c＋2500）×1.2）×a＋（632×a×d）※

a：定義する表の総数（個）

b：定義する表の列数の平均値（個）

c：定義する表の平均分割数（個）

d：LOB列を格納するRDエリア数（個）

注※　LOB列を定義する表がある場合に加算します。

(2)　HiRDB/パラレルサーバの場合

条件

システムログ量（単位：バイト）

ディクショナリサーバで出力されるシステムログ量

（（1256×b＋1800×c＋2500）×1.2）×a

バックエンドサーバで出力されるシステムログ量

912×a×d＋（632×a×e）※

a：定義する表の総数（個）

b：定義する表の列数の平均値（個）

c：定義する表の平均分割数（個）

d：定義する表のバックエンドサーバ内での分割数（個）

e：このバックエンドサーバ内にあるRDエリアで，LOB列を格納するRDエリア数（個）

注※　このバックエンドサーバ内に定義する表で，LOB列を定義する表がある場合に加算します。

16.1.3　インデクス定義時に出力されるシステムログ量

インデクス定義時（主キーの追加を含みます）に出力されるシステムログ量は，次に示す計算式で求めます。

(1)　HiRDB/シングルサーバの場合

条件

システムログ量（単位：バイト）

インデクスを横分割しない場合

n

Σ｛ 5624＋800×b＋1256×↑b×5÷24↑＋1256※＋288×g

i=1

　　＋R＋KP＋272×Wi

　　＋1940×↑Wi÷Vi↑

　　｝

インデクスを横分割する場合

n

Σ｛ 5124＋800×b＋500×c＋800×a＋1256×↑b×5÷24↑

i=1

　　＋1256※＋288×g＋R＋

a

Σ｛KP2＋272×Wij

j=1

　　＋1940↑Wij÷Vij↑｝

　　｝

注※　除外値指定がない場合は0になります。

a：インデクスを定義する表の横分割数（個）

b：インデクスの構成列数（個）

c：インデクスを格納するRDエリア数（個）

f：インデクス定義時に指定するPCTFREEオペランドの値（％）

ページ内未使用領域比率の値です。

g：インデクスを格納するRDエリアのレプリカ世代数（個）

レプリカRDエリアがない場合は0になります。

n：定義するインデクスの総数（個）

V：インデクスを格納するユーザ用RDエリアのセグメントサイズ（ページ）

W：インデクスの格納ページ数（ページ）

「インデクスの格納ページ数の計算方法」を参照してください。

なお，CREATE INDEXでEMPTYを指定した場合は0になります。

X：インデクスを格納するユーザ用RDエリアのページ長（バイト）

h：↓pd_log_max_data_sizeオペランドの値/1000↓×1000

R：次のどちらかの値

ログ取得モードの場合：0

ログレスモードの場合：（（a＋c）×2）×h

KP：次のどちらかの値

ログ取得モードの場合：（132＋Xi×↑（100−f）÷100↑）×Wi

ログレスモードの場合：0

KP2：次のどちらかの値

ログ取得モードの場合：（132＋Xij×↑（100−f）÷100↑）×Wij

ログレスモードの場合：0

(2)　HiRDB/パラレルサーバの場合

条件

システムログ量（単位：バイト）

ディクショナリサーバで出力されるシステムログ量

n

Σ｛ 5124＋800×b＋500×c＋800×a＋（1256×↑b×5÷24↑）

i=1

　　＋1256※＋288×g

　｝

バックエンドサーバで出力されるシステムログ量

n

Σ｛ 814＋R＋KP＋272×Wi

i=1

　　＋1940×↑Wi÷Vi↑

　｝

注※　除外値指定がない場合は0になります。

a：インデクスを定義する表の横分割数（個）

b：インデクスの構成列数（個）

c：インデクスを格納するRDエリア数（個）

f：インデクス定義時に指定するPCTFREEオペランドの値（％）

ページ内未使用領域比率の値です。

g：インデクスを格納するRDエリアのレプリカ世代数（個）

レプリカRDエリアがない場合は0になります。

n：定義するインデクスの総数（個）

V：インデクスを格納するユーザ用RDエリアのセグメントサイズ（ページ）

W：インデクスの格納ページ数（ページ）

「インデクスの格納ページ数の計算方法」を参照してください。

なお，CREATE INDEXでEMPTYを指定した場合は0になります。

X：インデクスを格納するユーザ用RDエリアのページ長（バイト）

h：↓pd_log_max_data_sizeオペランドの値/1000↓×1000

R：次のどちらかの値

ログ取得モードの場合：0

ログレスモードの場合：（（a＋c）×2）×h

KP：次のどちらかの値

ログ取得モードの場合：（132＋Xi×↑（100−f）÷100↑）×Wi

ログレスモードの場合：0

16.1.4　表データ更新時に出力されるシステムログ量

表中の行を操作すると次の表に示すシステムログが出力されます。

HiRDB/シングルサーバの場合は，ここで求めるシステムログ量をシングルサーバで出力するログ量に加算してください。HiRDB/パラレルサーバの場合は，更新対象の表及びインデクスが格納されているRDエリアを管理する，バックエンドサーバ及びディクショナリサーバで出力するログ量に，ここで求めるシステムログ量をそれぞれ加算してください。

ただし，UAPがログレスモードの場合には，ログレスモードの表データ更新時に出力されるシステムログ量を求めてください。

表16‒1　表中の行を操作したときに出力されるシステムログの種類

システムログの種類

説　明

基本行ログ

基本行ログは，表中の行データを追加，削除又は更新するときに出力されます。

分岐行ログ

分岐行ログは，次に示すデータ型のデータを操作するときに出力されます。

VARCHAR※１

NVARCHAR※２

MVARCHAR※１

繰返し列

抽象データ型

BINARY型※３

インデクスログ

インデクスログは，インデクスのキーを追加，削除又は更新するときに出力されます。インデクスログ量は，データベースの操作内容（INSERT文，DELETE文及びUPDATE文）によって，表「データベースの操作内容と求めるログ量」に示すとおりに求めてください。

イベントログ

イベントログは，HiRDB Datareplicatorを使用しているとき，繰返し列を含む行データを追加，削除又は更新すると出力されます。

注※1　次に示すどちらかの条件を満たす場合に分岐行ログが出力されます。

ノースプリットオプションの指定がなく，実際のデータ長が256バイト以上の場合

ノースプリットオプションの指定があり，実際の1行のデータ長の合計がページ長を超える場合

注※2　次に示すどちらかの条件を満たす場合に分岐行ログが出力されます。

ノースプリットオプションの指定がなく，実際のデータ長が128文字以上の場合

ノースプリットオプションの指定があり，実際の1行のデータ長の合計がページ長を超える場合

注※3　実際の1行のデータ長の合計がページ長を超える場合に分岐行ログが出力されます。

表16‒2　データベースの操作内容と求めるログ量

操作内容（SQL文）

求めるログ量

キーの追加（INSERT文）

追加ログ量

キーの削除（DELETE文）

削除ログ量

キーの更新（UPDATE文）

更新前キーの削除ログ量＋更新後キーの追加ログ量

データベースを更新（INSERT，DELETE及びUPDATE）する場合に出力されるシステムログ量は，操作内容（INSERT，DELETE及びUPDATE）によって異なります。システムログ量の計算式を次に示します。

なお，ログを取得しないUAP実行時に出力されるシステムログ量は，セグメント確保が発生する場合のログ量として460バイトとなります。

条件

計算式（単位：バイト）

表にn行追加（INSERT）する場合又は表からn行削除（DELETE）する場合に出力されるシステムログ量

（a＋b＋c）×n

表中のn行を更新（UPDATE）する場合に出力されるシステムログ量

（a※１＋d※２＋e※３）×n

a：基本行ログ量（バイト）

b：全分岐行ログ量の合計値（バイト）

c：全インデクスログ量の合計値（バイト）

d：更新対象分岐行ログ量の合計値（バイト）

e：更新対象インデクスログ量の合計値（バイト）

n：操作する行数（件）

注※1　更新（UPDATE）する列値が基本行内にある場合に加算します。

注※2　更新（UPDATE）する列値が分岐行内にある場合に加算します。

注※3　更新（UPDATE）する列にインデクスを定義する場合に加算します。

(1)　基本行ログ量の見積もり

データ1件当たりの基本行ログ量の計算式を次の表に示します。

表16‒3　データ1件当たりの基本行ログ量の計算式

データの操作内容（SQL文）

出力されるログ量（単位：バイト）

データの追加（INSERT文）

k＋152

データの削除（DELETE文）

データの更新

（UPDATE文）

FIX表でf≦12

f

Σ di ＋

i=1

f

Σ dj＋4×f＋152

j=1

非FIX表

又はf＞12

k1＋k2＋160

●pd_nowait_scan_optionオペランドにLOCKを指定する場合に加算します。

314×2

行インタフェース使用時

2×k1＋160

k：追加又は削除する行長

k1：更新する行の更新前行長

k2：更新する行の更新後行長

f：更新する列数

di：更新する列の更新前データ長

dj：更新する列の更新後データ長

注1

k，k1，k2の値は，操作する表にFIX指定をするかどうかによって異なります。それぞれの計算式を次に示します。なお，表のデータ長については次を参照してください。

表「データ長一覧」

表「可変長文字列型のデータ長一覧（抽象データ型及び繰返し列を除く）」

表「可変長文字列型のデータ長一覧（抽象データ型の場合）」

表「可変長文字列型のデータ長一覧（繰返し列の場合）」

FIX指定をする場合

表の全列のデータ長の合計値＋4

FIX指定をしない場合

表の全列のデータ長の合計値＋6＋2×表の全列数

注2

HiRDB Datareplicatorを使用している場合，又は更新可能なオンライン再編成実行中の場合，FIX表に対して12列以下のUPDATEを列単位で実行すると，13列以上のUPDATEと同量のログが出力されます。

注3

表にBLOB列が定義されている場合，表「データ1件当たりの基本行ログ量の計算式」の行長はBLOB列のとき9バイト固定とし，次の表に示すログ量を加算してください。

表16‒4　BLOB列のデータ1件当たりのログ量の計算式

データの操作内容

（SQL文）

recoveryの指定

出力されるログ量（単位:バイト）

データの追加

（INSERT文）

なし又はpartial

604＋180×p5

all

2348＋p1＋8340×p2＋（148＋lt）×p3

no

300

データの削除

（DELETE文）

なし又はpartial

460＋180×p6

all

no

468

データの更新

（UPDATE文）

なし又はpartial

604＋180×p5＋460＋180×p6

all

2496＋p1＋8340×p2＋（148 ＋lt）×p3

no

312

データの連結演算

（UPDATE文）

Bb≦7168

なし又はpartial

2344

all

8340×a＋1600＋d＋8340×p4＋（148＋lt2）×p3

no

428

データの連結演算

（UPDATE文）

Bb＞7168

なし又はpartial

2772

all

2772＋Ba＋8340×p4＋（148＋lt2）×p3

no

428

データの後方削除更新

（UPDATE文）

Bb≦7168

なし又はpartial

2344

all

9512

no

428

データの後方削除更新

（UPDATE文）

Bb＞7168

なし又はpartial

2492＋180×↑（Bb-Bd）÷8192↑

all

2492＋180×↑（Bb-Bd）÷8192↑

no

428＋180×↑（Bb-Bd）÷8192↑

Bi：BLOBデータ長（単位：バイト）

Ba：次のどちらかの値

Bb＞7168の場合：8192−｛（Bb−7168）−↓（Bb−7168）÷8192↓×8192｝

Bb≦7168の場合：0

Bb：BLOB更新前データ長（単位：バイト）

Bc：BLOB追加データ長（単位：バイト）

Bd：更新後データ長（SUBSTR関数の値式3の指定値）（単位：バイト）

lt：次のどちらかの値

Bi＞7168の場合：Bi−7168−↓（Bi−7168）÷8192↓×8192

Bi≦7168の場合：0

lt2：次のどちらかの値

Bc＋Bb＞7168の場合：（Bc＋Bb−Ba−7168）−↓（Bc＋Bb−Ba−7168）÷8192↓×8192

Bc＋Bb≦7168の場合：0

p1：次のどちらかの値

Bi＞7168の場合：7168

Bi≦7168の場合：Bi

p2：次のどちらかの値

Bi＞7168の場合：↓（Bi−7168）÷8192↓

Bi≦7168の場合：0

p3：次のどちらかの値

lt＝0又はlt2＝0の場合：0

lt＞0又はlt2＞0の場合：1

p4：次のどちらかの値

Bc＋Bb＞7168の場合：↓（Bc＋Bb−Ba−7168）÷8192↓

Bc＋Bb≦7168の場合：0

p5：次のどちらかの値

Bi＞0の場合：↑（Bi＋1024）÷8192↑

Bi＝0の場合：0

p6：次のどちらかの値

Bb＞0の場合：↑（Bb＋1024）÷8192↑

Bb＝0の場合：0

ａ：次のどちらかの値

Bb＞0の場合：1

Bb＝0の場合：0

ｄ：次のどちらかの値

Bc＋Bb≦7168の場合：Bc＋Bb

Bc＋Bb＞7168の場合：7168

注4

pd_idx_without_rollback=Yを指定し，インデクスを定義したWITHOUT ROLLBACK指定表に対して，INSERT文，DELETE文又はインデクス構成列を更新するUPDATE文を実行する場合に312を加算してください。

(2)　分岐行ログ量の見積もり

(a)　ノースプリットオプション指定なしのVARCHAR，NVARCHAR及びMVARCHARの分岐行ログ量

発生する分岐行分のログ量を算出してその合計値を求めます。1分岐行ログ量の計算式を次の表に示します。

表16‒5　1分岐行のログ量の計算式（その1）

データの操作内容（SQL文）

出力されるログ量

（単位：バイト）

データの追加（INSERT文）

k＋152

データの削除（DELETE文）

データの更新

（UPDATE文）

更新によって新たな分岐行ができる場合

k2＋160

分岐行を更新する場合

k1＋k2＋160

更新によって分岐行が削除される場合

k1＋160

k：追加又は削除する一つの分岐行長

k1：更新する一つの更新前分岐行長

k2：更新する一つの更新後分岐行長

注　k，k1及びk2の行長は，次に示す計算式で求めます。

8＋MIN（平均データ長の実長 ，RDエリアのページ長−48 ）

(b)　抽象データ型の列，繰返し列，BINARY型の列，ノースプリットオプション指定ありのVARCHAR，NVARCHAR及びMVARCHARの分岐行ログ量

発生する分岐行分のログ量を算出してその合計値を求めます。1分岐行ログ量の計算式を次の表に示します。

ただし，表格納RDエリアが複数あり，ページ長が各RDエリアで異なる場合は，同じページ長のRDエリアごとに計算して，その合計を分岐行ログ量として求めてください。

表16‒6　1分岐行のログ量の計算式（その2）

データの操作内容（SQL文）

出力されるログ量（単位：バイト）

データの追加（INSERT文）

SPN×（b＋152）

データの削除（DELETE文）

データの更新（UPDATE文）

SPN×（b＋160）

データの連結演算（UPDATE文）※1

（b＋160）＋（SPN−1）×（b＋152）

●pd_rpl_hdepathオペランドを指定する場合に加算します。

160

データの後方削除更新（UPDATE文）※1，※2

（b×2＋160）＋（↓（c−d）÷（b−57）↓）×（b＋152）

●pd_rpl_hdepathオペランドを指定する場合に加算します。

160

注※1　

BINARY型の列の場合だけです。

注※2　

圧縮列の場合は該当しません。圧縮列のデータの後方削除更新（UPDATE文）は，データの更新（UPDATE文）で算出してください。

b：RDエリアのページ長

c：更新前データ長

d：更新後データ長（SUBSTR関数の値式3の指定値）

SPN：求め方を次に示します。

分岐する列がある場合（分岐する条件については表「データ長一覧」の注※5で説明），INSERT文及びDELETE文は表を構成するすべての列について，UPDATE文は更新対象列について次に示す値を求めてください。ただし，BINARY型の列の連結演算の場合，diは追加するデータ長として計算してください。

SPN＝SPN1＋SPN2

SPN1，及びSPN2については表「表の格納ページ数の計算方法」の「計算式中で使用する変数」を参照してください。ただし，aの値には1を設定してください。

(c)　更新可能なオンライン再編成時に追加出力されるログ量

更新可能なオンライン再編成中（オンライン再編成閉塞状態の副系RDエリアにアクセスしている間）に更新可能なオンライン再編成実行対象RDエリアに対してUAPがアクセスするときに出力するログ量見積もりは，通常出力するログ量に加えて，pdorend反映プロセス向けのイベントログ量を追加する必要があります。追加するログ量について説明します。

更新可能なオンライン再編成中は，1行分の更新で行更新開始イベントログ及び行更新終了イベントログを出力します。また，ロールバックするとき1行分の回復で行回復開始イベントログ及び行回復終了イベントログを出力します。そのため，システムログファイルの容量見積もり時，表「データ1件当たりの基本行ログ量の計算式」の計算式に，次の表に示すログ量を加算してください。

表16‒7　更新可能なオンライン再編成時にデータ1件当たりに追加されるシステムログ量

データの操作内容（SQL文）

追加出力されるログ量（単位：バイト）

INSERT

320

DELETE

UPDATE

320＋c※1＋160※2

INSERTのロールバック

320

DELETEのロールバック

UPDATEのロールバック

496＋行更新前データ長＋c※1＋160※2

注※1

オンライン再編成データベース静止化コマンド（pdorbegin）の-eオプション指定時にｃを加算します。ｃの計算式を次に示します。

（↑（↑（a−b＋１）÷8↑＋6）÷4↑）×4×2

a：更新する列のうちで最も大きい列のID

b：更新する列のうちで最も小さい列のID

注※2

定義長32001以上のBINARY型の列に対し連結演算，又は後方削除更新を行った場合に加算します。

更新可能なオンライン再編成中は，表にBLOB列が定義されている場合はBLOB更新のイベントログが追加されます。そのため，システムログファイルの容量見積もり時，表「BLOB列のデータ1件当たりのログ量の計算式」の計算式に，次の表に示すログ量を加算してください。

表16‒8　更新可能なオンライン再編成時にBLOB列のデータ1件当たりに追加されるログ量

データの操作内容（SQL文）

追加出力されるログ量（単位：バイト）

INSERT

0

DELETE

224

UPDATE

224＋160※2

INSERTのロールバック

0

DELETEのロールバック

148＋p1＋8340×p2＋（148＋lt）×p3※1

UPDATEのロールバック

148＋p1＋8340×p2＋（148＋lt）×p3※1＋160※2

注※1

変数p1，p2，p3，ltについては，表「BLOB列のデータ1件当たりのログ量の計算式」を参照してください。また，これらの変数には削除するBLOBデータ長を代入してください。

注※2

連結演算，又は後方削除更新を行った場合に加算します。

更新可能なオンライン再編成中は，次の場合は新たに繰返し列更新のイベントログを出力します。そのため，システムログファイルの容量見積もり時，表「1行を操作したときに出力されるイベントログ量」の計算式に，次の表に示すログ量を加算してください。

繰返し列を含む行を削除した場合

繰返し列全体を指定して更新する場合

繰返し列の要素を指定して更新する場合

繰返し列の要素を指定して削除する場合

繰返し列の指定した要素だけを指定して更新する場合

表16‒9　更新可能なオンライン再編成時に繰返し列を含むデータ1件当たりに追加されるログ量

データの操作内容（SQL文）

追加出力されるログ量（単位：バイト）

UPDATE-SET（列指定）

164

UPDATE-ADD（要素指定）

（更新によって新たな要素が追加される場合）

n

Σ 164

i=1

UPDATE-DELETE（要素指定）

（更新によって新たな要素が削除される場合）

m

Σ （p4＋160）

i=1

UPDATE-SET（要素指定）

（指定した要素だけを更新する場合）

n

Σ （（p4＋160）×2）

i=1

DELETE

156

UPDATE-SET（列指定）のロールバック

156

UPDATE-ADD（要素指定）のロールバック

（更新によって新たな要素が削除される場合）

n

Σ （p4＋180）

i=1

UPDATE-DELETE（要素指定）のロールバック

（更新によって新たな要素が追加される場合）

m

Σ 184

i=1

UPDATE-SET（要素指定）のロールバック

（指定した要素だけを更新する場合）

n

Σ （p4＋180）

i=1

DELETEのロールバック

156

n：更新対象の繰返し列数

m：削除対象の要素数

p4：↑｛↑（指定する最大添字番号の平均値−指定する最小添字番号の平均値＋1）÷8↑｝÷4↑×4

(3)　インデクスログ量の見積もり

1本のインデクスの1行ごとの操作で出力するインデクスログ量は，次の表に示す計算式で求めます。

表16‒10　1本のインデクスログ量の計算式

キーの操作内容（SQL文）

出力されるログ量

（単位：バイト）

pd_indexlock_modeオペランドの指定値

KEY

NONE

非ユニーク属性のインデクス

ユニーク属性のインデクス

キーの追加

（INSERT文）

新しいキーを追加する場合

k1＋156

k1＋156

k1×2＋356

追加するキーと同じ行が既にある場合

d≦200

k1＋156

k1＋156

−

d＞200

k1＋292

k1＋292

−

キーの削除

（DELETE文）

キー値を削除する場合

k2＋156

k2＋156

k2＋160＋a

削除するキー値と同じ値を持つ行がほかにある場合

d≦200

k2＋156

k2＋156

−

d＞200

k2＋292

k2＋308

−

キーの更新（UPDATE文）

キー削除のログ量＋キー追加のログ量

d：キー値の重複数

k1：追加するキー長（バイト）

k2：削除するキー長（バイト）

a：次に示すどちらかを代入します。

pd_unique_check_modeオペランドの指定値が1の場合：20

pd_unique_check_modeオペランドの指定値が0の場合： 0

注

ここでいうキー長とは，DB格納キー長のことです。キー長の求め方については，「インデクスの格納ページ数の計算方法」を参照してください。

(a)　インデクスページスプリット時のインデクスログ量の見積もり

インデクスページスプリットの概念を次の図に示します。

図16‒1　インデクスページスプリットの概念

〔説明〕

リーフページの一番右側（図中の最大キーが格納されているページ）にキーが追加され，ページが二つに分割されていることを最大キーが入っているページスプリットといいます。

そのほかのリーフページにキーが追加され，ページが二つに分割されていることを最大キーが入っていないページスプリットといいます。

インデクス格納ページをスプリットする場合，HiRDBは次に示す二つの方法でキー値を格納します。

●最大キー値が入っていないページスプリットの場合

キー値を追加又は削除すると，キーと未使用領域の比率をおよそ50：50にスプリットしてキー値を格納します。最大キー値が入っていないページスプリットが発生する条件を次に示します。

インデクス格納ページ内にキーが入らないとき

重複するキー値が201件以上あり，同じキー値を持つ行をa件以上追加するとき

aは次に示す計算式で求めます。このとき，a件に1回はスプリットが発生します。

計算式

a＝↑インデクスを格納するRDエリアのページ長（バイト）÷4↑

●最大キー値が入っているページスプリットの場合

最大キー値が格納されているインデクス格納ページに対してキー値を追加又は更新すると，キーと未使用領域の比率をCREATE INDEXのPCTFREEオペランドの指定値に従ってスプリットし，キー値を格納します。

例えば，PCTFREE＝30と指定すると，キーと未使用領域の比率をおよそ70：30にスプリットしてキー値を格納します。

キーの追加によってCREATE INDEXのPCTFREEオペランドに指定する分の空き領域が確保できないときに，最大キー値が入っているページスプリットが発生します。ただし，上位レベルページは該当しません。

スプリット種別による1回当たりのインデクスログ量の計算式を次の表に示します。

表16‒11　スプリット種別による1回当たりのインデクスログ量の計算式

スプリット

種別

条件

出力されるログ量

（単位：バイト）

最大キーが入っているページのスプリット

インデクス中のキー値と異なるキーを追加した場合

上位ページにキーを追加するための空き領域が未使用領域にある場合

2×k1＋a＋8×（m＋1）≦31516の場合

2×k1＋472＋a＋8×（m＋1）

2×k1＋a＋8×（m＋1）＞31516の場合

2×k1＋632＋a＋8×（m＋1）

上位ページにキーを追加するための空き領域が未使用領域にない場合

2×k1＋a＋8×（m＋1）≦31516の場合

n-1

Σ（288＋a）

i=2

＋2×k1＋472＋a＋8×（m＋1）

2×k1＋a＋8×（m＋1）＞31516の場合

n-1

Σ（288＋a）

i=2

＋2×k1＋628＋a＋8×（m＋1）

インデクス中に追加するキー値と同じキーがある場合

d1≦200

上位ページにキーを追加するための空き領域が未使用領域にある場合

2×k1＋472＋a＋8×（m＋1）

上位ページにキーを追加するための空き領域が未使用領域にない場合

n-1

Σ（288＋a）

i=2

＋2×k1＋472＋a＋8×（m＋1）

d1＞200

下位ページにキーを追加するための空き領域が未使用領域にある場合

k1＋472＋a

下位ページにキーを追加するための空き領域が未使用領域にない場合

k1＋462＋2×a

最大キーが入っていないページのスプリット

キーを追加するための空き領域が未使用領域にない場合

上位ページにキーを追加するための空き領域が未使用領域にある場合

2×k1＋a＋8×（m＋1）≦31516の場合

2×k1＋332＋a＋8×（m＋1）

2×k1＋a＋8×（m＋1）＞31516の場合

2×k1＋492＋a＋8×（m＋1）

上位ページにキーを追加するための空き領域が未使用領域にない場合

2×k1＋a＋8×（m＋1）≦31516の場合

n-1

Σ（288＋a）

i=2

＋2×k1＋332＋a＋8×（m＋1）

2×k1＋a＋8×（m＋1）＞31516の場合

n-1

Σ（288＋a）

i=2

＋2×k1＋492＋a＋8×（m＋1）

ａ：インデクスを格納しているRDエリアのページ長（バイト）

d1：キー値の重複数

k1：追加するキー長（バイト）

ここでいうキー長とは，DB格納キー長のことです。キー長の求め方については，「インデクスの格納ページ数の計算方法」を参照してください。

ｍ：スプリットが発生した時点のインデクス段数

ｎ：スプリットが波及した上位ページの段数

リーフページのスプリットによって波及した上位ページが，さらにスプリットした場合はn＝3（n≧3）となります。

注

この計算式は，1件当たりの行及びインデクス部分の更新ログ量の見積もり式です。このため，この計算式には，追加及び更新によって，新しいページ又はセグメントを確保したときのシステム管理情報に関するログ量を含んでいません。したがって，大量のデータを扱う場合は，次の表に示すログ量を加算して見積もる必要があります。

表16‒12　ページ／セグメントの確保ログ量の計算式

条件

出力されるログ量

（単位：バイト）

データの追加（INSERT）又は更新（UPDATE）によって，行の格納ページを新しく確保する場合

440

データの追加（INSERT）又は更新（UPDATE）によって，インデクスのページスプリットが発生する場合

544×n＋272

上記のページ確保に対して，セグメントの確保が発生する場合（セグメントサイズ数分のページ確保をするごとに発生します）

1940

n：ページスプリットが発生した時点のインデクスの段数＋1

(4)　イベントログ量の見積もり

イベントログはHiRDB Datareplicatorを使用しているときに，繰返し列を含む行データを追加，削除又は更新すると出力されます。1行を操作したときに出力されるイベントログ量を次の表に示します。

表16‒13　1行を操作したときに出力されるイベントログ量

データ操作内容

イベントログ量

（単位：バイト）

データの追加（INSERT文）

156×n

データの更新（UPDATE文）

更新によって新しい要素が追加される場合（UPDATE ADD）

164×n

更新によって要素が削除される場合

（UPDATE DELETE）

n

Σ （p5 +160）

i=1

指定した要素だけを更新する場合

（UPDATE SET）

n

Σ （p5 +160）

i=1

指定した繰返し列を更新する場合

（UPDATE SET）

164×n

n：更新対象となる繰返し列の数

p5：↑｛↑（指定する最大添字番号の平均値−指定する最小添字番号の平均値＋1）÷8↑｝÷4↑×4

(5)　ログレスモードの表データ更新時に出力されるシステムログ量の見積もり

ログレスモードの表データ更新時に出力されるシステムログ量は，次に示す計算式で求めます。

計算式

（a＋b＋c）×h×2
＋（（d＋c）×156）
＋（（e＋f）×148)
＋m

a：更新対象表を格納するRDエリア数（個）

b：更新対象表のインデクスを格納するRDエリア数（個）

c：更新対象表のLOB列を格納するRDエリア数（個）

d：更新対象表数（個）

e：表データ更新による表の使用中セグメントの増加数：

↑（データ更新後の表の格納ページ数−データ更新前の表の格納ページ数）

　÷更新対象表を格納するRDエリアのセグメントサイズ↑

f：表データ更新によるインデクスの使用中セグメントの増加数：

↑（データ更新後のインデクスの格納ページ数

　−データ更新前のインデクスの格納ページ数）

　÷更新対象表のインデクスを格納するRDエリアのセグメントサイズ↑

h：↓pd_log_max_data_sizeオペランドの値/1000↓×1000

m：インナレプリカ機能を使用している環境の場合だけ，次の値を加算してください。

（a＋b＋c）×h

16.1.5　ユティリティによるデータベース作成時に出力されるシステムログ量

次に示すユティリティを実行する場合，表「ユティリティによるデータベース作成時に出力されるシステムログ量の計算式」に示すシステムログが出力されます。

データベース作成ユティリティ（pdloadコマンド）

データベース再編成ユティリティ（pdrorgコマンド）

リバランスユティリティ（pdrbalコマンド）

システムログ量は表「ユティリティによるデータベース作成時に出力されるシステムログ量の計算式」で求めた値に，表「システムログ量の算出時に加算する値と加算する場合の条件」に示す値を加算して算出します。なお，表及びインデクスを横分割している場合は，表及びインデクスを格納するRDエリアごとにシステムログ量を計算します。

HiRDB/シングルサーバの場合

RDエリアごとに計算したシステムログ量の合計を，シングルサーバで出力するログ量に加算してください。

HiRDB/パラレルサーバの場合

RDエリアごとに計算したシステムログ量の合計を，処理対象の表又はインデクスを管理するバックエンドサーバのログ量に加算してください。ただし，データベース再編成ユティリティ（pdrorg）でディクショナリ表の再編成を行う場合は，ディクショナリサーバで出力するログ量に加算してください。

表16‒14　ユティリティによるデータベース作成時に出力されるシステムログ量の計算式

項番

条件

出力されるシステムログ量（単位：バイト）

-lオプションにaを指定

-lオプションにpを指定

1

インデクスを一括作成する場合（-iオプションにcを指定）

対象ユティリティ

pdload

pdrorg

pdrbal

n

Σ｛

i=1

　［132＋↑(100−f)÷100↑×Xi］×Wi

　＋280×Wi＋1940×↑Wi÷Vi↑

　｝

＋280×m＋1940×↑m÷s↑＋a×r

n

Σ｛

i=1

　280×Wi＋1940×↑Wi÷Vi↑

　｝

＋280×m＋1940×↑m÷s↑＋c×r

2

インデクス更新モードでインデクスを作成する場合（-iオプションにsを指定）

対象ユティリティ

pdload

pdrorg

pdrbal

n

Σ｛

i=1

　280×Wi＋1940×↑Wi÷Vi↑

　＋b×r＋e×d

　｝

＋280×m＋1940×↑m÷s↑＋a×r

n

Σ｛

i=1

　280×Wi＋1940×↑Wi÷Vi↑

　＋b×r＋e×d

　｝

＋280×m＋1940×↑m÷s↑＋c×r

3

インデクスを作成しない場合（-iオプションにn又はxを指定）

対象ユティリティ

pdload

pdrorg

pdrbal

280×m＋1940×↑m÷s↑＋a×r

280×m＋1940×↑m÷s↑＋c×r

4

インデクスを再作成，又は再編成する場合（pdload 0件ロード，又はpdrorg -kオプションにixrc若しくはixorを指定）

n

Σ｛280wi+1940×↑Wi÷Vi↑

i=1

　＋(「インデクス定義時に出力されるシステムログ量」)

　＋(表「ページ／セグメントの確保ログ量の計算式」)

　＋(表「PURGE TABLE文実行時に出力されるシステムログ量」のインデクスのシステムログ量)

｝

n

Σ｛280wi+1940×↑Wi÷Vi↑

i=1

　＋(表「ページ／セグメントの確保ログ量の計算式」)

　＋(表「PURGE TABLE文実行時に出力されるシステムログ量」のインデクスのシステムログ量)

｝

注

インデクスの一括作成又はインデクスの作成時のシステムログ量は，作成するインデクス数分の計算が必要です。

ａ：表「データ1件当たりの基本行ログ量の計算式」，表「BLOB列のデータ1件当たりのログ量の計算式」で求めた，データを1件追加するときに出力されるログ量

ｂ：表「1本のインデクスログ量の計算式」で求めたデータを1件追加するときに出力されるログ量

ｃ：表「BLOB列のデータ1件当たりのログ量の計算式」で求めた，データを1件追加するときに出力されるログ量

ｄ：インデクススプリット時に出力されるシステムログ量

表「スプリット種別による1回当たりのインデクスログ量の計算式」及び表「ページ／セグメントの確保ログ量の計算式」を参照してください。

ｅ：インデクスのスプリット回数

ｆ：インデクス定義時に指定するPCTFREEオペランド（ページ内未使用領域比率）の値（％）

ｍ：表の格納ページ数（ページ）

「表の格納ページ数の計算方法」を参照してください。

ｎ：表に定義されているインデクス数（個）

ｒ：表に格納する行数（行）

ｓ：表を格納するユーザ用RDエリアのセグメントサイズ（ページ）

Vi：インデクスを格納するユーザ用RDエリアのセグメントサイズ（ページ）

Wi：インデクスの格納ページ数（ページ）

「インデクスの格納ページ数の計算方法」を参照してください。

Xi：インデクスを格納するユーザ用RDエリアのページ長（バイト）

表「ユティリティによるデータベース作成時に出力されるシステムログ量の計算式」の項番1，及び項番2の場合に，システムログ量の算出時に加算する値と，加算する場合の条件を次の表に示します。

表16‒15　システムログ量の算出時に加算する値と加算する場合の条件

加算する場合の条件

システムログ量に加算する値

LOB列を定義している表の場合

次に示すログ量を（LOB列数×行数）の数分加算してください。

LOB列の回復属性がrecovery no以外の場合

3544×（LOBデータ長÷31744）　（単位：バイト）

データベース作成ユティリティ（pdload）を-dオプション指定で，又はデータベース再編成ユティリティ（pdrorg）を実行する場合

表「PURGE TABLE文実行時に出力されるシステムログ量」の「表」又は「リバランス表」と，対象表に定義されている全インデクス，及び全LOB列（又はLOB属性）のログ量を加算してください。

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）でLOB列，又はLOB属性がある表を再編成する場合で次の二つの条件を満たすとき

-jオプションを指定しないで再編成する

LOB列がrecovery no指定でなく，かつ-lオプションがn指定でない

次に示すログ量をLOB用RDエリアの構成ファイル数分加算してください。

　Σ｛17000×↑（HiRDBファイルのセグメント数÷64000）↑×95｝

次に示すログ量を（LOB列又はLOB属性の数×行数）の数分加算してください。

●LOB列がrecovery all指定かつ-l a指定の場合

　↑17600÷sr↑×sr

●上記以外の場合

　↑3200÷sr↑×sr

sr：pd_log_rec_lengオペランドで指定するシステムログファイルのレコード長

HiRDB Datareplicator連携機能を使用（pd_rpl_hdepathオペランドを指定）していて，表に繰返し列を含む場合

表「1行を操作したときに出力されるイベントログ量」に示すログ量を追加行数分加算してください。

16.1.6　SQL操作に応じて出力されるシステムログ量

システムログは，システム共通定義のpdhibeginオペランドに-k cncを指定している状態で，CONNECT，DISCONNECT又はset session authorizationを実行した場合に出力されます。

SQL操作に応じて出力されるシステムログ量を求める計算式を次に示します。HiRDB/シングルサーバの場合はシングルサーバで出力するログ量，HiRDB/パラレルサーバの場合はフロントエンドサーバで出力するログ量に，このログ量を加算してください。

計算式

システムログ量（単位：バイト）＝568×（CONNECT回数＋set session authorization実行回数）

16.1.7　拡張システム定義スカラ関数の定義時に出力されるシステムログ量

pdextfuncコマンドで拡張システム定義スカラ関数を定義した場合に出力されるシステムログ量を次に示します。HiRDB/シングルサーバの場合はシングルサーバで出力するログ量，HiRDB/パラレルサーバの場合はディクショナリサーバで出力するログ量に，このログ量を加算してください。

システムログ量（単位：バイト）＝233529

16.1.8　RDエリアの自動増分機能使用時に出力されるシステムログ量

RDエリアの自動増分機能を使用すると，自動増分の実行時にシステムログが出力されます。

出力されるシステムログ量を求める計算式を次の表に示します。HiRDB/シングルサーバの場合はシングルサーバで出力するログ量，HiRDB/パラレルサーバの場合は対象となるRDエリアを管理するバックエンドサーバ及びディクショナリサーバで出力するログ量に，このログ量を加算してください。

表16‒16　RDエリアの自動増分機能使用時に出力されるシステムログ量

RDエリアの種類

システムログ量（単位：バイト）

LOB用RDエリアの場合

1956

LOB用RDエリア以外の場合

1372＋（144＋ｐ）×2

ｐ：自動増分するRDエリアのページサイズ

16.1.9　PURGE TABLE文実行時に出力されるシステムログ量

PURGE TABLE文実行時に出力されるシステムログ量は，表に定義されているすべてのインデクス，LOB列，又はLOB属性分のログ量を合計して求めます。分割表，及び分割インデクスの場合はRDエリアごとに求めたログ量を合計して求めます。

求めた値を，HiRDB/シングルサーバの場合はシングルサーバで出力するログ量に加算してください。HiRDB/パラレルサーバの場合は，対象となる表が格納されているRDエリア（表に定義されているインデクス，LOB列，及びLOB属性が格納されているRDエリアも含む）を管理するバックエンドサーバのログ量に加算してください。

PURGE TABLE文実行時のシステムログ量の計算式を次の表に示します。なお，計算式中の変数A，B，CはRDエリア構成ファイルごとに求めてください。

表16‒17　PURGE TABLE文実行時に出力されるシステムログ量

種別

システムログ量（単位：バイト）

表

1000＋1100×確保セグメント数

リバランス表

1000＋1100×確保セグメント数＋400×↑1024÷分割RDエリア数↑

インデクス※

1000＋1100×確保セグメント数

LOB列又はLOB属性※

1000＋17000×A＋160×B＋2×C

Ａ：↑（HiRDBファイルの使用中セグメント数÷64000）↑×95

Ｂ：↑（HiRDBファイルの使用中セグメント数÷64000）↑

Ｃ：↑（HiRDBファイルの使用中セグメント数÷64000）↑×8150

注※

プラグインの場合は，各プラグインの初期化のログが出力されます。各プラグインのマニュアルを参照してください。

16.1.10　空きページ解放ユティリティ（pdreclaim）実行時に出力されるシステムログ量

空きページ解放ユティリティ（pdreclaim）による表，インデクスの空きページ，又はセグメントの解放をする場合，システムログを出力します。

指定したオプションと対象となる資源の組み合わせによるログ量を次に示します。なお，ログ量の説明の項番は，表「空きページ解放ユティリティ実行時に出力されるシステムログ量」の項番に対応しています。

オプション

対象資源

ログ量

なし

表

項番(1)の値

インデクス

項番(2)の値

-j

表

項番(3)の値

インデクス

-a

表

項番(1)と(4)を合計した値

インデクス

項番(2)と(4)を合計した値

ログ量を求める計算式を次の表に示します。なお，表及びインデクスを横分割している場合は分割したRDエリアごとに計算する必要があります。HiRDB/シングルサーバの場合は，横分割したRDエリアごとに計算したログ量の合計を求めます。これを，シングルサーバが出力するログ量に加算してください。HiRDB/パラレルサーバの場合は，横分割したRDエリアごとに計算したログ量をサーバごとに求め，その合計を求めます。これを，対象資源が格納されているRDエリアを管理するバックエンドサーバ及びディクショナリサーバのログ量に，それぞれ加算してください。

表16‒18　空きページ解放ユティリティ実行時に出力されるシステムログ量

項番

種別

システムログ量（単位：バイト）

(1)

表

140×n

●-oオプションを指定していない場合に加算します。

＋504×m

(2)

インデクス

キー値の重複が201以上のキーが存在しない

｛（（k＋14）÷（j−68））×1408＋k＋12×h＋908｝×n＋304×q

●-xオプションを指定している場合に加算します。

+｛m−ｎ−（（（k＋14）×2×m）÷（j−68））｝×（j＋76）×0.7

キー値の重複が201以上のキーが存在する

（724＋k）×n＋285×MAX（n，16×n÷（j−78））−159＋304×q

●-xオプションを指定している場合に加算します。

+｛m−ｎ−（（（k＋14）×2×m）÷（j−68））｝×（j＋76）×0.7

(3)

セグメント

-jオプション指定時

2380×p

●-kオプションにindexを指定している場合に加算します。

＋304×p

(4)

-aオプション指定時

3100×p

●-kオプションにindexを指定している場合に加算します。

＋304×p

h：インデクスの段数（段）

j：ページサイズ（バイト）

k：インデクスキーの長さ（バイト）

m：使用中ページ数（満杯ページを除く）（個）

n：使用中空きページ数（個）

p：使用中空きセグメント数（個）

解放途中セグメントの数を含みます。

q：空きありセグメント数（個）

使用中セグメント数から満杯セグメント数を引いた数となります。

使用中セグメント数と満杯セグメント数は，データベース状態解析ユティリティ（pddbst）で確認できます。

16.1.11　再編成時期予測機能使用時に出力されるシステムログ量

再編成時期予測機能を使用する場合，HiRDB/パラレルサーバの場合はディクショナリサーバで出力するログ量，HiRDB/シングルサーバの場合はシングルサーバで出力するログ量に，次の計算式で求められるログ量を加算する必要があります。

計算式

システムログ量（単位：バイト）＝
　n×｛1604×（A＋B＋C＋D）×（↑E↑＋1）｝
　＋m×｛872×（a＋b＋c＋1）｝
　＋11680×↑｛（A＋B＋C＋D）×（↑E↑＋1）｝×30÷540↑
　＋332×｛（A＋B＋C＋D）×（↑E↑＋1）｝×30
　＋7760

A：作成した表数＋61

B：作成したインデクス数＋124

C：作成した表に定義したBLOB列の総数＋3

D：作成した表に定義したBLOB属性の総数

E：表を格納するRDエリアの分割数の平均値

分割していない場合は1とします。また，平均値は切り上げます。

a：SQL又はコマンドが処理した表を格納しているRDエリア数

b：SQL又はコマンドが処理したインデクスを格納しているRDエリア数

c：SQL又はコマンドが処理した表を格納するLOB用RDエリア数

n：状態解析結果蓄積機能（pddbst -k logi -e）を実行した回数

m：運用履歴表を更新するSQL又はコマンドの実行回数

運用履歴表を更新するSQL及びコマンドについては，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

16.1.12　更新可能バックアップ閉塞中に出力されるシステムログ量

更新可能バックアップ閉塞中にデータベースを更新すると，次に示す計算式の分だけシステムログが追加で出力されます。HiRDB/シングルサーバの場合は，ここで求めるシステムログ量をシングルサーバで出力するログ量に加算してください。HiRDB/パラレルサーバの場合は，更新対象のRDエリアを管理するバックエンドサーバ及びディクショナリサーバに対して，該当するログ量をそれぞれ加算してください。

ただし，バックアップ閉塞中にHiRDBが異常終了又は強制終了した場合，HiRDBの再開始時にバックアップ閉塞を引き継ぎません（参照可能バックアップ閉塞を除く）。このため，この計算式で示すシステムログは出力されません。

計算式

a
Σ （Ｓi＋200）×Ｔi
i=1

a：更新可能バックアップ閉塞中に更新したRDエリア数

Si：RDエリアのページサイズ（バイト）

Ti：更新可能バックアップ閉塞中に更新したRDエリアの更新ページ数

RDエリアの更新ページ数は次に示す手順で求めます。

〈手順〉

次に示すタイミングで統計解析ユティリティ（データベース操作に関するHiRDBファイルの統計情報）を実行します。

・更新可能バックアップ閉塞の開始時

・更新可能バックアップ閉塞の解除時

「同期WRITE回数（SYNC-W）」を参照し，その差分で更新ページ数を求めます。

16.1.13　pdchpathnコマンド実行時に出力されるシステムログ量

HiRDB/シングルサーバの場合はシングルサーバで出力するログ量，HiRDB/パラレルサーバの場合はディクショナリサーバで出力するログ量に，このログ量を加算してください。

計算式

システムログ量（単位：バイト）
　　　　　　＝590×a＋844×b

a：SQL_PHYSICAL_FILES表の行数

b：SQL_IOS_GENERATIONS表の行数（インナレプリカ機能未使用時は0）

16.1.14　ディクショナリ表のメンテナンス実行時に出力されるシステムログ量

HiRDB/シングルサーバの場合はシングルサーバで出力するログ量，HiRDB/パラレルサーバの場合はディクショナリサーバで出力するログ量に，このログ量を加算してください。

計算式

システムログ量（単位：バイト）
＝ 2×（8480＋(132＋page_len)×idx_page＋272×idx_page＋1940×↑idx_page÷seg_size↑）

変数の説明

idx_page：インデクスの格納ページ数（ページ）

「データディクショナリ用RDエリアの容量の見積もり」の「インデクスの格納ページ数の計算方法」を参照してください。

page_len：データディクショナリ用RDエリアのページ長（バイト）

seg_size：データディクショナリ用RDエリアのセグメントサイズ（ページ数）

16.2　シンクポイントダンプファイルの容量の見積もり

16.2.1　シンクポイントダンプファイルの容量の計算方法

(1)　シンクポイントダンプファイルの容量の求め方

シンクポイントダンプファイルの容量は，次に示す計算式で求めます。

計算式

シンクポイントダンプファイルの容量（単位：バイト）
　　　　　　　＝MAX（12，シンクポイントダンプファイルのレコード数）※１×4096※２

注※1

「シンクポイントダンプファイルのレコード数の求め方」を参照してください。ここで求めた値をpdloginitコマンドの-nオプションに指定します。求めた値が12未満の場合，pdloginitコマンドの-nオプションには12を指定してください。

注※2

シンクポイントダンプファイルのレコード長です。

(2)　シンクポイントダンプファイルのレコード数の求め方

条件

レコード数の計算式

HiRDB/シングルサーバの場合

↑（96＋112×a）÷4096↑＋3

HiRDB/パラレルサーバの場合

フロントエンドサーバの場合

4

バックエンドサーバの場合

↑（96＋112×a）÷4096↑＋3

ディクショナリサーバの場合

↑（96＋112×a）÷4096↑＋3

ａ：pd_lck_until_disconnect_cntオペランドの値

16.3　ステータスファイルの容量の見積もり

16.3.1　ステータスファイルの容量の計算方法

(1)　ステータスファイルの容量の求め方

ステータスファイルの容量は，次に示す計算式で求めます。

計算式

ステータスファイルの容量（単位：バイト）＝a×b

ａ：ステータスファイルのレコード数

「ステータスファイルのレコード数の求め方」を参照してください。ここで求めた値をpdstsinitコマンドの-cオプションに指定します。

ｂ：ステータスファイルのレコード長

pdstsinitコマンドの-lオプションに指定する値です。

(2)　ステータスファイルのレコード数の求め方

ステータスファイルのレコード数は，次に示す計算式で求めます。

計算式

レコード数＝↑｛↑S÷（レコード長−40）↑＋↑S÷100↑＋S＋2 ｝×1.2↑

注　Sについては，「Sの求め方」を参照してください。

(3)　Sの求め方

(a)　HiRDB/シングルサーバの場合

種別

Sの計算式

ユニット用

↑（2056＋128×d）÷g↑＋↑2512÷g↑＋↑40÷g↑

＋↑308÷g↑＋↑4000÷g↑＋↑43536÷g↑＋↑32÷g↑

サーバ用

↑128÷g↑＋↑3280※１÷g↑＋↑（592※２＋j×b）÷g↑

＋↑8192÷g↑＋↑（8192−128）÷g↑×｛↑（a＋m）÷k↑−1｝

＋↑［↑｛（↑c÷127↑＋1）×2048｝÷8192↑×8192］÷g↑

＋↑2048÷g↑＋↑｛244＋64×（2×h＋7）｝÷g↑

＋↑96÷g↑＋↑｛48＋68×（2×h＋7）｝÷g↑

＋↑［20480×｛1＋↑（（152×e）−（16×f）−（80×A）＋（8×B））

÷20476↑＋↑（4f＋4C）÷20480↑｝］÷g↑

＋↑（12×c＋4）÷g↑

＋w

＋↑（4＋16×c）÷g↑

●ステータスファイルのレコード長＜4096の場合に加算します。

＋↓MAX｛3400÷r＋0.7，1｝↓×MAX（↓4096÷s↓，2）×n

＋↓5662310÷r＋0.7↓×MAX（↓4096÷s↓，2）×p

●4096≦ステータスファイルのレコード長＜12288の場合に加算します。

＋↓MAX｛（3400÷↓（s−348）÷20↓）＋0.7，1｝↓×n

＋↓（5662310÷↓（s−348）÷20↓）＋0.7↓×p

●12288≦ステータスファイルのレコード長の場合に加算します。

＋↓MAX｛（3400÷↓（s−876）÷20↓）＋0.7，1｝↓×n

＋↓（5662310÷↓（s−876）÷20↓）＋0.7↓×p

●pd_log_auto_unload_pathオペランドを指定する場合に加算します。

＋↑20848÷g↑

●高速系切り替え機能を使用する場合に加算します。

＋↑（↑（256×i＋4096）÷4096↑）×4096÷g↑

●pd_dbbuff_modifyオペランドにYを指定する場合に加算します。

＋v

●HiRDB Staticizer Optionがセットアップ済みで，かつpd_max_reflect_process_countオペランドを指定する場合に加算します。

＋↑（128＋704）÷g↑

＋↑256÷g↑

ａ：pdlogadfgオペランドの指定数

ｂ：pdlogadfg -d spdオペランドの指定数

ｃ：pd_max_rdarea_noオペランドの値

ｄ：108（シングルサーバの場合）又は74（ユティリティ専用ユニットの場合）

ｅ：pdbufferオペランドの指定数

ｆ：pdbufferオペランドの-iオプション指定数

ｇ：ステータスファイルのレコード長−40

ｈ：pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値

ｉ：インナレプリカ機能を使用する場合はpd_max_file_noオペランドの値

インナレプリカ機能を使用しない場合はpd_max_rdarea_noオペランドの値

ｊ：736

ｋ：11

ｍ：1

ｎ：サーバ内のRDエリア数≦3400の場合は1

3401≦サーバ内のRDエリア数≦6800の場合は2

6801≦サーバ内のRDエリア数の場合は3

ｐ：サーバ内のRDエリア数≦10200の場合は0

10201≦サーバ内のRDエリア数≦5672510の場合は1

5672511≦サーバ内のRDエリア数≦11334820の場合は2

11334821≦サーバ内のRDエリア数の場合は3

ｒ：↓（s−348）÷20↓＋↓g÷20↓×（MAX（↓4096÷s↓，2）−1）

ｓ：ステータスファイルのレコード長

ｖ：32ビットモードの場合：↑（24＋28×（x＋512）＋32＋112×D）÷g↑

64ビットモードの場合：↑（32＋32×（x＋512）＋32＋144×D）÷g↑

w：32ビットモードの場合：↑（（12＋（↑↑（c÷8）↑÷4↑）×4）×z）÷g↑

64ビットモードの場合：↑（（12＋（↑↑（c÷8）↑÷8↑）×8）×z）÷g↑

x：pd_max_add_dbbuff_shm_noオペランドの値

y：pd_max_add_dbbuff_noオペランドの値

z：pdbufferオペランドの-iオプション指定総数に，pd_max_add_dbbuff_noオペランドの値を加算した値（pd_dbbuff_modifyオペランドにY以外を指定した場合は0として計算します）

A：システム共通定義のpdbufferオペランドの-oオプション指定あり：1

システム共通定義のpdbufferオペランドの-oオプション指定なし：0

B：システム共通定義のpdbufferオペランドの-rオプション及び-bオプションに指定したRDエリアの総数

C：システム共通定義のpdbufferオペランドの-iオプションに指定したインデクスを格納しているRDエリアの総数

D：システム共通定義のpd_dbbuf_modifyオペランドにYを指定した場合：

システム共通定義のpd_max_add_dbbuff_noオペランドを指定したとき：e＋y

システム共通定義のpd_max_add_dbbuff_noオペランドを省略したとき：1000

システム共通定義のpd_dbbuf_modifyオペランドにNを指定した場合：e

注※1　64ビットモードの場合は3456です。

注※2　64ビットモードの場合は688です。

(b)　HiRDB/パラレルサーバの場合

種別

Sの計算式

ユニット用

↑［2056＋128×｛14×（p−P＋q＋N）＋（p−P＋q＋r）

＋（25＋15×（p−P）＋7×q＋3×r）＋（s×2＋1）＋（N×16）

＋（38＋4×（p−P＋q＋r＋N）＋d＋z＋3×（p−P＋q＋r＋N））｝］÷j↑

＋↑944÷j↑＋↑4816÷j↑＋↑40÷j↑

＋↑308÷j↑＋↑4000÷j↑＋↑43536÷j↑

＋↑（16＋8×M）÷j↑＋↑16÷j↑

●ユニット内にシステムマネジャがある場合に加算します。

＋↑（L＋16×M）÷j↑

●影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使用しない場合に加算します。

＋↑32÷j↑

●影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使用する場合に加算します。

＋↑［20480×｛1＋↑（（152×f）−（16×g）−（80×Q）＋（8×R））÷20476↑＋↑（4g＋4S）÷20480↑｝］÷j↑

フロントエンド

サーバ用

↑128÷j↑＋↑3280※１÷j↑＋↑（592※２＋A×b）÷j↑

＋↑8192÷j↑＋↑（8192−128）÷j↑×{↑（a＋C）÷B↑−1}

＋↑8192÷j↑＋↑2048÷j↑

＋↑｛244＋64×（2×e＋7）｝÷j↑＋↑96÷j↑＋↑32÷j↑

●pd_log_auto_unload_pathオペランドを指定する場合に加算します。

＋↑20848÷j↑

ディクショナリ

サーバ用

↑128÷j↑＋↑3280※１÷j↑＋↑（592※２＋A×b）÷j↑

＋↑8192÷j↑＋↑8192÷j↑×｛↑（a＋C）÷B↑−1｝

＋↑［↑｛（↑c÷127↑＋1）×2048｝÷8192↑×8192］÷j↑

＋↑2048÷j↑＋↑｛244＋64×（2×h＋7）｝÷j↑＋↑96÷j↑

＋↑｛48＋68×（2×h＋7）｝÷j↑

＋↑［20480×｛1＋↑（（152×f）−（16×g）−（80×Q）＋（8×R））

　÷20476↑＋↑（4g＋4S）÷20480↑｝］÷j↑

＋↑（12×c＋4）÷j↑＋↑32÷j↑

＋H

＋↑（4＋16×c）÷j↑

●ステータスファイルのレコード長＜4096の場合に加算します。

＋↓MAX｛3400÷D＋0.7，1｝↓×MAX（↓4096÷n↓，2）

●4096≦ステータスファイルのレコード長＜12288の場合に加算します。

＋↓MAX｛（3400÷↓（n−348）÷20↓）＋0.7，1｝↓

●12288≦ステータスファイルのレコード長の場合に加算します。

＋↓MAX｛（3400÷↓（n−876）÷20↓）＋0.7，1｝↓

●系切り替え機能を使用する場合に加算します。

＋↑（↑（256×c＋4096）÷4096↑×4096）÷j↑

●pd_log_auto_unload_pathオペランドを指定する場合に加算します。

＋↑20848÷j↑

●pd_dbbuff_modifyオペランドにYを指定する場合に加算します。

＋G

バックエンド

サーバ用

↑128÷j↑＋↑3280※１÷j↑＋↑（592※２＋A×b）÷j↑

＋↑8192÷j↑＋↑8192÷j↑×｛↑（a＋C）÷B↑−1｝

＋↑［↑｛（↑c÷127↑＋1）×2048｝÷8192↑×8192］÷j↑

＋↑2048÷j↑＋↑｛244＋64×（2×i＋7）｝÷j↑＋↑96÷j↑

＋↑｛48＋68×（2×i＋7）｝÷j↑＋↑（12×c＋4）÷j↑

＋↑［20480×｛1＋↑（（152×f）−（16×g）−（80×Q）＋（8×R））

　÷20476↑＋↑（4g＋4S）÷20480↑｝］÷j↑※３

＋↑32÷j↑＋H＋↑（4＋16×c）÷j↑

●ステータスファイルのレコード長＜4096の場合に加算します。

＋↓MAX｛3400÷D＋0.7，1｝↓×MAX（↓4096÷n↓，2）×k

＋↓5662310÷D＋0.7↓×MAX（↓4096÷n↓，2）×m

●4096≦ステータスファイルのレコード長＜12288の場合に加算します。

＋↓MAX｛（3400÷↓（n−348）÷20↓）＋0.7，1｝↓×k

＋↓（5662310÷↓（n−348）÷20↓）＋0.7↓×m

●12288≦ステータスファイルのレコード長の場合に加算します。

＋↓MAX｛（3400÷↓（n−876）÷20↓）＋0.7，1｝↓×k

＋↓（5662310÷↓（n−876）÷20↓）＋0.7↓×m

●系切り替え機能を使用する場合に加算します。

＋↑（↑（256×y＋4096）÷4096↑×4096）÷j↑

●影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使用する場合に加算します。

＋↑2816÷j↑＋↑80÷j↑

＋↑32÷j↑

●pd_log_auto_unload_pathオペランドを指定する場合に加算します。

＋↑20848÷j↑

●pd_dbbuff_modifyオペランドにYを指定する場合に加算します。

＋G

●HiRDB Staticizer Optionがセットアップ済みで，かつpd_max_reflect_process_countオペランドを指定する場合に加算します。

＋↑256÷j↑

＋↑（128＋704）÷j↑

ａ：pdlogadfgオペランドの指定数

ｂ：pdlogadfg -d spdオペランドの指定数

ｃ：pd_max_rdarea_noオペランドの値

ｄ：3

ただし，1サーバマシンでのHiRDB/パラレルサーバの場合は2

ｅ：（pd_max_usersオペランドの値＋pd_max_reflect_process_countオペランドの値）＋1

ただし，1サーバマシンでのHiRDB/パラレルサーバの場合は（pd_max_usersオペランドの値＋pd_max_reflect_process_countオペランドの値）

ｆ：pdbufferオペランドの指定数

ｇ：pdbufferオペランドの-iオプション指定数

ｈ：pd_max_dic_processオペランドの値＋pd_max_reflect_process_countオペランドの値

ｉ：pd_max_bes_processオペランドの値＋pd_max_reflect_process_countオペランドの値

ｊ：ステータスファイルのレコード長−40

ｋ：サーバ内のRDエリア数≦3400の場合は1

3401≦サーバ内のRDエリア数≦6800の場合は2

6801≦サーバ内のRDエリア数の場合は3

ｍ：サーバ内のRDエリア数≦10200の場合は0

10201≦サーバ内のRDエリア数≦5672510の場合は1

5672511≦サーバ内のRDエリア数≦11334820の場合は2

11334821≦サーバ内のRDエリア数の場合は3

ｎ：ステータスファイルのレコード長

ｐ：ユニット内のバックエンドサーバ数

ｑ：ユニット内にディクショナリサーバがある場合は1，ない場合は0

ｒ：ユニット内にフロントエンドサーバがある場合は1，ない場合は0

ｓ：ユニット内にシステムマネジャがある場合は1，ない場合は0

ｙ：インナレプリカ機能を使用する場合はpd_max_file_noオペランドの値

インナレプリカ機能を使用しない場合はpd_max_rdarea_noオペランドの値

ｚ：次の場合は1

ユニット内にシステムマネジャがある場合

ユニット内にシステムマネジャがない場合で，pd_mlg_msg_log_unitオペランドにlocalを指定しているとき

ユニット内にシステムマネジャがない場合で，pd_mlg_msg_log_unitオペランドにmanagerを指定しているか，又は指定を省略しているときは0

A：736

B：11

C：1

D：↓（n−348）÷20↓＋↓j÷20↓×（MAX（↓4096÷n↓，2）−1）

G：32ビットモードの場合：↑（24＋28×（I＋512）＋32＋112×T）÷j↑

64ビットモードの場合：↑（32＋32×（I＋512）＋32＋144×T）÷j↑

H：32ビットモードの場合：↑（（12＋（↑↑（c÷8）↑÷4↑）×4）×K）÷j↑

64ビットモードの場合：↑（（12＋（↑↑（c÷8）↑÷8↑）×8）×K）÷j↑

I：pd_max_add_dbbuff_shm_noオペランドの値

J：pd_max_add_dbbuff_noオペランドの値

K：pdbufferオペランドの-iオプション指定総数に，pd_max_add_dbbuff_noオペランドの値を加算した値（pd_dbbuff_modifyオペランドにY以外を指定した場合は0として計算します）

L：pd_system_expand_unitオペランドを指定した場合：16

pd_system_expand_unitオペランドを省略した場合：0

M：pd_system_expand_unitオペランドを指定した場合：pd_system_expand_unitオペランドに指定したユニット数

pd_system_expand_unitオペランドを省略した場合：0

N：pd_ha_max_act_guest_serversオペランドを指定した場合：pd_ha_max_act_guest_serversオペランドの指定値

pd_ha_max_act_guest_serversオペランドを省略した場合：0

P：ユニット内の代替BESの数（1：1スタンバイレス型系切り替え機能使用時の代替BES）

Q：システム共通定義のpdbufferオペランドの-oオプション指定あり：1

システム共通定義のpdbufferオペランドの-oオプション指定なし：0

R：システム共通定義のpdbufferオペランドの-rオプション及び-bオプションに指定したRDエリアの総数

S：システム共通定義のpdbufferオペランドの-iオプションに指定したインデクスを格納しているRDエリアの総数

T：システム共通定義のpd_buf_modifyオペランドにYを指定した場合

システム共通定義のpd_max_add_dbbuff_noオペランドを指定したとき：f＋J

システム共通定義のpd_max_add_dbbuff_noオペランドを省略したとき：1000

システム共通定義のpd_buf_modifyオペランドにNを指定した場合：f

注※1　64ビットモードの場合は3456です。

注※2　64ビットモードの場合は688です。

注※3　影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使用する場合は，加算しないでください。

16.4　監査証跡ファイルの容量の見積もり

監査証跡ファイル用のHiRDBファイルシステムの容量は，次に示す計算式で求めます。

計算式

監査証跡ファイル用のHiRDBファイルシステムの容量（単位：メガバイト）＝ａ＋19

ａ：最も多い場合の監査証跡のデータ量（単位：メガバイト）

↑（Σ｛ｂ×ｃ｝）÷（1024×1024）↑

Σは監査証跡を出力する監査対象イベントごとの合計を意味します。なお，監査証跡ファイルの入出力エラーが発生した場合や，pdaudswapコマンドで監査証跡ファイルのスワップを実行した場合は，監査証跡ファイルの容量が一杯になる前にスワップします。この場合，監査証跡表へのデータ登録が終了するまで，その空き容量は使用できません。そのため，あらかじめａの値を2倍にしておくことを推奨します。

ｂ：監査証跡のレコードサイズ（単位：バイト）

監査証跡のレコードサイズは，次に示す計算式で求めます。

464＋ｄ＋ｅ＋ｆ＋ｇ＋ｈ＋ｉ

ｃ：監査証跡のレコード数

監査証跡イベントの種類ごとの記録レコード数です。

ｄ：監査証跡のレコードに出力するSQL文の長さ（単位：バイト）

pd_aud_sql_source_sizeの値が0，又は指定していない場合：0

レコード項目にSQL文がない場合：0

レコード項目にSQL文があるが，SQL文がNULL値の場合：0

上記以外の場合：

↑Min（pd_aud_sql_source_sizeの値，SQL文の平均長）÷4↑×4＋8

ｅ：監査証跡のレコードに出力するSQLデータの長さ（単位：バイト）

pd_aud_sql_data_sizeの値が0，又は指定していない場合：0

レコード項目にSQLデータがない場合：0

レコード項目にSQLデータがあるが，SQLデータがNULL値の場合：0

上記以外の場合：

↑Min（pd_aud_sql_data_sizeの値，SQLデータの平均長）÷4↑×4＋8

ｆ，ｇ，ｈ：監査証跡のレコードに出力するユーザ付加情報1，2，3の長さ（単位：バイト）

レコード項目にユーザ付加情報がない場合，又はユーザ付加情報がNULL値の場合：0

上記以外の場合：

↑ユーザ付加情報の平均長÷4↑×4＋8

ｉ：監査証跡のレコードに出力する関連製品付加情報の長さ（単位：バイト）

レコード項目に関連製品付加情報がない場合，又は関連製品付加情報がNULL値の場合※1：0

上記以外の場合：

↑関連製品付加情報の平均長※2÷4↑×4＋8

注※1

関連製品付加情報がNULL値になる場合の条件については，関連製品のマニュアルを参照してください。

注※2

関連製品付加情報の平均長については，関連製品のマニュアルを参照してください。マニュアルに該当する記載がない場合は，関連製品付加情報の最大長で計算してください。

監査証跡のレコード項目，及び監査証跡ファイルに出力される情報については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

17　作業表用ファイルの容量の見積もり

この章では，作業表用ファイルの容量の見積もり方法について説明します。

17.1　作業表用ファイルの概要

ここでは，SQL文を実行するときに必要とする一時的な情報を格納する作業表用ファイルについて説明します。

17.1.1　作業表用ファイルの作成契機

作業表用ファイルとは，次に示す操作をするときに発生する一時的な情報を格納するファイルです。

SQL文の実行※

インデクスの一括作成

インデクスの再作成

インデクスの再編成

リバランスユティリティの実行

ディクショナリ表のメンテナンス

注※

作業表用ファイルは，SELECT文で複数の表を結合して検索する場合やCREATE INDEX実行時など，特定のSQL実行時に使用されます。作業表用ファイルを必要とするSQLを次に示します。

ただし，次に該当しないSQLでも，アクセスパスによっては作業表用ファイルを必要とする場合があります。作業表用ファイルの要否については，アクセスパスのWork Tableの項目を確認してください。また，SQLにLIMIT句を指定しアクセスパス中にMEM(SUBSORT)の表示がある場合も，作業表用ファイルを必要とすることがあります。アクセスパスの出力形式の詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「アクセスパス表示ユティリティ（pdvwopt）」の「出力形式」を参照してください。

UNION [ALL]句又はEXCEPT [ALL]句を指定して検索する場合

DROP SCHEMA

DROP TABLE

DROP INDEX

REVOKEでアクセス権限を取り消す場合

CREATE INDEX

ASSIGN LIST文で実表からリストを作成する場合

SELECT文で次に示す指定をする場合

複数の表を結合して検索するとき

インデクスを定義していない列に対してORDER BY句を指定するとき

横分割表に対してORDER BY句を指定するとき

選択式中に集合関数を含む値式を指定しているとき（HiRDB/パラレルサーバの場合にだけ該当します）

選択式中にウィンドウ関数COUNT(*) OVER()を含む値式を指定しているとき

GROUP BY句を指定するとき

DISTINCT句を指定するとき

インデクスを定義した複数の列に検索条件を指定するとき

繰返し列インデクスを定義した列に検索条件を指定するとき

SQL最適化オプションに「プラグイン提供関数からの一括取得機能」を指定し，探索条件にプラグインインデクスを使用するプラグイン提供関数を指定して検索するとき

FOR UPDATE句を指定するか又はこのカーソルを使用した更新があり，インデクスを定義した列に検索条件を指定するとき

FOR READ ONLY句を指定するとき

限定述語の副問合せを指定するとき

IN述語の副問合せを指定するとき

ビュー表の検索，又はWITH句を指定した検索で内部導出表を作成するとき

INSERT文の挿入元の問合せ本体に，次に示す指定をする場合

外への参照がある副問合せに更新表を指定するとき

挿入元の問合せ式本体の主問合せに更新表を指定するとき

UPDATE文に次に示す指定をする場合

探索条件中又は更新値中に，外への参照がある副問合せを指定し，その副問合せ中に更新表を指定するとき

探索条件中に限定述語の副問合せを指定するとき

探索条件中にIN述語の副問合せを指定するとき

インデクスを定義した列を更新対象及び探索条件に指定し，かつそのインデクスを使用するとき

DELETE文に次に示す指定をする場合

探索条件中の外への参照がある副問合せに，更新表を指定するとき

探索条件中に限定述語の副問合せを指定するとき

探索条件中にIN述語の副問合せを指定するとき

インデクスを定義した列を探索条件に指定し，かつそのインデクスを使用するとき

ALTER TABLE ADD PRIMARY KEY

ALTER TABLE DROP PRIMARY KEY

17.1.2　作業表用ファイルの格納先

作業表用ファイルは，HiRDBがHiRDBファイルシステム領域に作成します。HiRDB管理者は次に示すことをしてください。

pdfmkfsコマンドで，作業表用ファイルを作成するHiRDBファイルシステム領域を初期設定します。

HiRDBシステム定義のpdworkオペランドで，上記のHiRDBファイルシステム領域の名称を指定します。

以降，pdfmkfsコマンドのオプションに指定する値の見積もり方法について説明します。pdfmkfsコマンドのオプションと作業表用ファイルの内容の関係を次の表に示します。

表17‒1　pdfmkfsコマンドのオプションと作業表用ファイルの内容の関係

オプション

内　容

-n

作業表用ファイルを作成するHiRDBファイルシステム領域のサイズ

-l

HiRDBファイルシステム領域に作成するHiRDBファイル（作業表用ファイル）の最大数

-e

HiRDBファイルシステム領域の最大増分回数

-a

HiRDBファイルシステム領域を自動的に拡張するかどうか

17.2　HiRDBファイルシステム領域サイズの見積もり（pdfmkfs -nコマンド）

作業表用ファイルを作成するHiRDBファイルシステム領域のサイズは，pdfmkfsコマンドの-nオプションで設定します。

HiRDBファイルシステム領域のサイズは，次に示す計算式で求めます。

計算式

HiRDBファイルシステム領域のサイズ（単位：バイト）＝A＋B

A：

SQL文が使用する作業表用ファイルの容量です。求め方については，「SQL文が使用する作業表用ファイルの容量」を参照してください。

B：

データベース作成ユティリティ（pdload），データベース再編成ユティリティ（pdrorg）でC以外の場合，及びリバランスユティリティ（pdrbal）が使用する作業表用ファイルの容量です。求め方については，「ユティリティが使用する作業表用ファイルの容量」を参照してください。

C：

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）でディクショナリ表のメンテナンスを実行する場合に，データベース再編成ユティリティが使用する作業表用ファイルの容量です。求め方については，「ディクショナリ表のメンテナンスが使用する作業表用ファイルの容量」を参照してください。

なお，作業表用ファイルを使用するSQL文と作業表用ファイルを使用するユティリティの操作を同時に実行しない場合は，A又はBのどちらか大きい値をHiRDBファイルシステム領域のサイズとしてください。

注意事項

ここで求めたHiRDBファイルシステム領域のサイズが大き過ぎて，一つのHiRDBファイルシステム領域に収まらない場合は，複数のHiRDBファイルシステム領域をpdfmkfsコマンドで初期設定し，HiRDBシステム定義のpdworkオペランドに指定してください。このときに注意することを次に示します。

各HiRDBファイルシステム領域のサイズを同じにしてください。

一つのHiRDBファイルシステム領域のサイズは，一つの作業表（列情報格納用）の容量より大きくしてください。

HiRDBファイルシステム領域を分割し過ぎると，未使用領域が複数のHiRDBファイルシステム領域に分割されます。したがって，領域すべてが有効活用されないため，容量が不足することがあります。

1作業表用ファイルの容量が2ギガバイトを超える場合は，ラージファイルを使用してください。1作業表用ファイルは複数のHiRDBファイルシステム領域に分割できません。

17.2.1　SQL文が使用する作業表用ファイルの容量

SQL文が使用する作業表用ファイルの容量は次に示す計算式で求めます。

計算式

SQL文が使用する作業表用ファイルの容量（単位：バイト）＝MAX（ａ，ｂ）×ｃ

a：1SQL文が使用する作業表用ファイルの容量の最大値

SQL文ごとに作業表用ファイルの容量を計算します。その中で最も大きい値をaに代入します。「1SQL文が使用する作業表用ファイルの容量の求め方」を参照して求めてください。

ｂ：ASSIGN LIST文が使用する作業表用ファイルの容量の最大値

ASSIGN LIST文ごとに作業表用ファイルの容量を計算します。その中で最も大きい値をｂに代入します。「ASSIGN LIST文が使用する作業表用ファイルの容量の求め方」を参照して求めてください。

ｃ：pd_max_usersオペランドの値＋pd_max_reflect_process_countオペランドの値

ただし，マルチフロントエンドサーバを使用している場合のバックエンドサーバでは，（pd_max_bes_processオペランドの値＋pd_max_reflect_process_countオペランドの値）になります。

(1)　1SQL文が使用する作業表用ファイルの容量の求め方

1SQL文が使用する作業表用ファイルの容量は，次に示す計算式で求めます。

計算式

1SQL文が使用する作業表用ファイルの容量（単位：バイト）＝ａ×ｂ＋ｃ×ｄ

a：列情報作業表の容量

b：列情報作業表の最大数

c：位置情報作業表の容量

d：位置情報作業表の最大数

(a)　列情報作業表の容量の求め方

列情報作業表の容量は次に示す計算式で求めます。

計算式

列情報作業表の容量（単位：バイト）
　　　　　　　　　　＝↑a÷MIN｛↓（b−48）÷c↓ ，255 ｝↑×b×2

a：列情報作業表の行数（表「列情報作業表の行数の求め方」から求めてください）

b：作業表ページ長（計算式1から求めてください）

c：作業表の行長（計算式2から求めてください）

計算式1

pdworkに指定したHiRDBファイルシステム領域のセクタ長が4096の場合※1

作業表ページ長※2＝↑（作業表の行長＋48）÷4096↑×4096

pdworkに指定したHiRDBファイルシステム領域のセクタ長が4096ではない場合

作業表ページ長※2＝MAX｛↑（作業表の行長＋48）÷2048↑×2048 ，4096 ｝

注※1　複数指定した場合，1つでもセクタ長が4096の領域がある場合は，

「セクタ長が4096の場合」の計算式を使用してください。

注※2　作業表ページ長は，32,768バイト以下でなければなりません。

計算式2

　　　　　　　　 n
作業表の行長※＝ Σ Ai＋2×n＋6
　　　　　　　　i=1

Ai：作業表の各列のデータ長（表「作業表の各列のデータ長及び列数の求め方」から求めてください）

n：作業表の列数（表「作業表の各列のデータ長及び列数の求め方」から求めてください）

注※　作業表の行長は，32,720バイト以下でなければなりません。

なお，LIMIT句指定時，（オフセット行数＋LIMIT句に指定した行数）の値が32,768以上になる場合は，計算式2で算出した作業表の行長に12を加算してください。ただし，次の場合には12を加算する必要はありません。

検索対象の表にEXモードで排他が掛かっている場合

WITHOUT LOCKを指定した場合

グループ分け高速化機能を指定した場合

複数の表を結合する場合

表17‒2　列情報作業表の行数の求め方

SQL文

列情報作業表の行数

SELECT文

検索する個々の表から探索する行数の合計です。ただし，複数の表を結合していて結合結果行数の方が多い場合は，その行数となります。

CREATE INDEX

ALTER TABLE ADD PRIMARY KEY

表に格納している行数です。ただし，繰返し列に対するインデクスの場合は，インデクス構成列のうち一つの繰返し列の要素の総数となります。

表17‒3　作業表の各列のデータ長及び列数の求め方

SQL文

n

Ai

SELECT文

選択式に指定した列数＋GROUP BY句に指定した列数※＋ORDER BY句に指定した列数※＋HAVING句に指定した列数※＋FOR UPDATE句を指定した場合※は1

ただし，選択式にROWを指定している場合は表の全列数

左記の列ごとの実際の長さ

ただし，長大データ（BLOB），定義長が256バイト以上の文字データ（各国・混在文字データも含む），バイナリデータのうち，下記に属さない列又は位置情報列の場合は12

結合条件中に指定する列（結合列）

DISTINCT句指定の選択式

限定述語の副問合せ選択式中に指定する列

IN述語の副問合せ選択式中に指定する列

UNION [ALL] 又はEXCEPT [ALL] によって，集合演算対象となっている問合せ指定中の選択式

ORDER BY句に指定した列

CREATE INDEX

ALTER TABLE ADD PRIMARY KEY

1（インデクス情報列）＋1（位置情報列）

インデクス情報列はインデクス構成列のデータ長の合計値

位置情報列は12

注　各列のデータ長については，次に示す表を参照してください。

表「データ長一覧」

表「可変長文字列型のデータ長一覧（抽象データ型及び繰返し列を除く）」

表「可変長文字列型のデータ長一覧（抽象データ型の場合）」

表「可変長文字列型のデータ長一覧（繰返し列の場合）」

注※

選択式に指定した列と同一の列の場合は，新たに加算する必要はありません。

(b)　列情報作業表の最大数の求め方

列情報作業表の最大数の求め方を次の表に示します。

表17‒4　列情報作業表の最大数の求め方

SQL文

列情報作業表の最大数※1

SELECT文

1. 〜10. の指定がない場合は，0になります。

1. 〜10. の指定がある場合は，対応する作業表増加数をすべて加算した値になります。

複数の表を結合して検索する場合

作業表増加数（HiRDB/シングルサーバの場合）＝結合表数＋1

作業表増加数（HiRDB/パラレルサーバの場合）＝結合表数×2

ただし，結合キーとなる列にインデクスがあり，制限条件がある場合は0

ORDER BY句を指定する場合

作業表増加数＝2

ORDER BY句に指定した列をすべて含むインデクスを検索に使用する場合＝0

GROUP BY句を指定しないで，選択式中に集合関数を含む値式を指定する場合※2

作業表増加数＝1

GROUP BY句を指定する場合

作業表増加数＝GROUP BY句指定数×2

DISTINCT句を指定する場合

作業表増加数＝DISTINCT句指定数×2

UNION［ALL］句又はEXCEPT［ALL］句を指定する場合

作業表増加数（HiRDB/シングルサーバの場合）＝UNION［ALL］句又はEXCEPT［ALL］句指定数＋2

作業表増加数（HiRDB/パラレルサーバの場合）＝（UNION［ALL］句又はEXCEPT［ALL］句指定数＋1）×2

FOR UPDATE句を指定するか又はこのカーソルを使用した更新があり，インデクスを定義した列に検索条件を指定する場合※2

作業表増加数＝2

FOR READ ONLY句を指定する場合

作業表増加数＝1

副問合せ（限定述語）を指定する場合

増加作業表数＝副問合せ指定数＋（インデクスを定義した列に対する＝ANYの限定述語の数）＋（インデクスを定義した列に対するIN述語の副問合せ指定数）＋（インデクスを定義した列に対する＝SOMEの限定述語の数）

選択式にウィンドウ関数COUNT(*) OVER()を指定する場合

増加作業表数＝選択式にウィンドウ関数を指定した問合せ指定数

CREATE INDEX

ALTER TABLE ADD PRIMARY KEY

2

注※1　HiRDBが見積もるアクセスコストによっては作業表を作成しない場合があります。

注※2　HiRDB/パラレルサーバの場合にだけ該当します。

(c)　位置情報作業表の容量の求め方

位置情報作業表の容量は次に示す計算式で求めます。

計算式

位置情報作業表の容量（単位：バイト）＝↑a÷184※↑×4096×2

注※　探索条件にインデクス型プラグイン専用関数を指定する場合は155

a：位置情報作業表の行数

位置情報作業表の行数の求め方を次に示します。

SQL文

位置情報作業表の行数の求め方

SELECT文

UPDATE文

DELETE文

探索時の条件中にインデクスを定義した列を含む述語が一つの場合，述語が真となる行数になります。二つ以上の場合，次の行数の合計値になります。

述語をOR論理演算している場合，少なくとも一つの述語が真となる行数の合計

述語をAND論理演算している場合，述語のうち真となる行数が多い方の行数として合算した行数

(d)　位置情報作業表の最大数の求め方

位置情報作業表の最大数の求め方を次の表に示します。

表17‒5　位置情報作業表の最大数の求め方

SQL文

位置情報作業表の最大数

SELECT文

インデクスを定義した複数の列に検索条件を指定する場合

FOR UPDATE句を指定するか又はこのカーソルを使用した更新があり，インデクスを定義した列に検索条件を指定する場合※

繰返し列インデクスを定義した列に検索条件を指定する場合

SQL最適化オプションに「プラグイン提供関数からの一括取得機能」を指定し，探索条件にプラグインインデクスを使用するプラグイン提供関数を指定して検索する場合

1〜4で，探索時に使用するインデクス数＋1になります。

UPDATE文

DELETE文

探索条件中にインデクスを定義した列がある場合，探索時に使用するインデクス数＋1になります。

注※　HiRDB/シングルサーバの場合にだけ該当します。

(2)　ASSIGN LIST文が使用する作業表用ファイルの容量の求め方

ASSIGN LIST文が使用する作業表用ファイルの容量は，次に示す計算式で求めます。

計算式

ASSIGN LIST文が使用する作業表用ファイルの容量（単位：バイト）=
 n
Σ（Bi×2）
i=1

n：ASSIGN LIST文の探索条件中の述語の数

Bi：探索条件中のi番目の述語を処理する作業表の容量。次に示す計算式で求めます。

Bi＝↑リストの基になる表でi番目の述語が真となる行数※÷504↑×4096

　　　×1.5（単位：バイト）

注※　述語が繰返し列に対する条件の場合，真となる要素の総数となります。

17.2.2　ユティリティが使用する作業表用ファイルの容量

インデクスの一括作成，インデクスの再作成，インデクスの再編成，又はリバランスユティリティでデータの再配置をする場合は，次に示す計算式の分の作業表用ファイルが必要になります。

計算式

ユティリティが使用する作業表用ファイルの容量（単位：バイト）＝｛（A＋B）×2×D ｝÷C

A：インデクス作成時に必要な作業表の行数1

B：インデクス作成時に必要な作業表の行数2

C：作業表ページ内の行数

D：作業表ページ長

注

1回のユティリティで複数のインデクスの一括作成又は再作成をする場合は，インデクスのキー長が最も長いインデクスについて求めてください。

インデクスの一括作成又は再作成を同時に実行する場合は，それぞれで必要な作業表用ファイルの容量を求めて加算してください。

複数のユティリティを同時実行する場合は，各ユティリティが使用する作業表用ファイルの容量を計算して合計してください。

(1)　インデクス作成時に必要な作業表の行数1の求め方

インデクス作成時に必要な作業表の行数1は，次に示す計算式で求めます。

計算式

作業表の行数1＝↑c÷｛↓↑a×（100−b）×0.01↑÷（d＋22）↓｝↑

a：インデクスを格納するユーザ用RDエリアのページサイズ

b：CREATE INDEXのPCTFREEオペランドで指定する未使用領域の比率

c：データ件数

繰返し列に対するインデクスの場合は，インデクス構成列のうち一つの繰返し列の各行の要素数の合計

d：インデクスのキー長

インデクスのキー長については表「インデクスのキー長一覧」を参照してください。なお，データベースに格納されるキー長は４バイトバウンダリされるため，↑キー長÷4↑×4となります。

複数インデクスのキー長は，表「インデクスのキー長一覧」を基に全構成列のキー長を加算してください。

(2)　インデクス作成時に必要な作業表の行数2の求め方

インデクス作成時に必要な作業表の行数2は，次に示す計算式で求めます。

計算式

作業表の行数2＝↑c÷｛↓↑a×（100−b）×0.01↑÷（d＋14）↓｝↑

a：インデクスを格納するユーザ用RDエリアのページサイズ

b：CREATE INDEXのPCTFREEオペランドで指定する未使用領域の比率

c：インデクス作成時に必要な作業表の行数1

（1）で求めた値を代入してください。

d：インデクスのキー長

インデクスのキー長については表「インデクスのキー長一覧」を参照してください。なお，データベースに格納されるキー長は４バイトバウンダリされるため，↑キー長÷4↑×4となります。

複数インデクスのキー長は，表「インデクスのキー長一覧」を基に全構成列のキー長を加算してください。

(3)　作業表ページ内の行数の求め方

作業表ページ内の行数は，次に示す計算式で求めます。

計算式

作業表ページ内の行数＝MIN｛↓（b−48）÷a↓ ，255 ｝

a：作業表の行長（インデクスのキー長＋18）

インデクスのキー長については表「インデクスのキー長一覧」を参照してください。キー長は↑キー長÷4↑×4となります。

複数インデクスのキー長は，表「インデクスのキー長一覧」を基に全構成列のキー長を加算してください。

b：作業表ページ長

（4）で求めてください。

(4)　作業表ページ長の求め方

作業表ページ長は，次に示す計算式で求めます。

計算式

作業表ページ長※＝MAX｛↑（作業表の行長＋48）÷2048↑×2048 ，4096 ｝

注※　作業表ページ長は，32,768バイト以下でなければなりません。

a：作業表の行長（インデクスのキー長＋18）

インデクスのキー長については表「インデクスのキー長一覧」を参照してください。キー長は↑キー長÷4↑×4となります。

複数インデクスのキー長は，表「インデクスのキー長一覧」を基に全構成列のキー長を加算してください。

17.2.3　ディクショナリ表のメンテナンスが使用する作業表用ファイルの容量

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）でディクショナリ表のメンテナンスを行う場合は，次に示す計算式の分の作業表用ファイルが必要になります。

計算式

ディクショナリ表のメンテナンスが使用する作業表用ファイルの容量（単位：バイト）
＝↑row_num÷134↑×16384

変数の説明

row_num：SQL_RDAREAS表の行数

17.3　最大ファイル数の見積もり（pdfmkfs -lコマンド）

17.3.1　最大ファイル数の計算方法

HiRDBファイルシステム領域に作成する作業表用ファイルの最大ファイル数は，pdfmkfsコマンドの-lオプションで設定します。

HiRDBファイルシステム領域に作成する作業表用ファイルの最大ファイル数は，次に示す計算式で求めます。

計算式

最大ファイル数 ＝ MAX（ａ，ｂ）×ｃ＋20＋2※

a：1SQL文が使用する作業表用ファイルの数

SQL文ごとに作業表用ファイルの数を計算します。その中で最も大きい値をaに代入します。「1SQL文が使用する作業表用ファイルの数の求め方」を参照して求めてください。

ｂ：ASSIGN LIST文が使用する作業表用ファイルの数

ASSIGN LIST文ごとに作業表用ファイルの数を計算します。その中で最も大きい値をｂに代入します。「ASSIGN LIST文が使用する作業表用ファイルの数の求め方」を参照して求めてください。

ｃ：pd_max_usersオペランドの値＋pd_max_reflect_process_countオペランドの値

ただし，マルチフロントエンドサーバを使用している場合のバックエンドサーバでは，（pd_max_bes_processオペランドの値＋pd_max_reflect_process_countオペランドの値）になります。

注※

作業表用ファイルを使用するSQL文と作業表用ファイルを使用するユティリティ（データベース作成ユティリティ又はデータベース再編成ユティリティ）を同時に実行する場合に加算します。

(1)　1SQL文が使用する作業表用ファイルの数の求め方

1SQL文が使用する作業表用ファイルの数は，次に示す計算式で求めます。

計算式

1SQL文が使用する作業表用ファイルの数＝列情報作業表の最大数＋位置情報作業表の最大数

列情報作業表の最大数，及び位置情報作業表の最大数については，「SQL文が使用する作業表用ファイルの容量」を参照してください。

(2)　ASSIGN LIST文が使用する作業表用ファイルの数の求め方

ASSIGN LIST文が使用する作業表用ファイルの数は，次に示す計算式で求めます。

計算式

ASSIGN LIST文が使用する作業表用ファイルの数＝ASSIGN LIST文の探索条件中の述語の数×2

(3)　注意

作業表用ファイルを作成するHiRDBファイルシステム領域を複数設定する場合は，次に示すことに注意してください。

ここで求めた値が4096より大きい場合は，-lオプションには4096を指定してください。

17.4　最大増分回数の見積もり（pdfmkfs -eコマンド）

HiRDBファイルシステム領域に作成する作業表用ファイルの最大増分回数は，pdfmkfsコマンドの-eオプションで設定します。

HiRDBファイルシステム領域の最大増分回数は，次に示す計算式で求めます。

計算式

最大増分回数＝MIN（最大ファイル数×23，60000）

注1

最大増分回数が見積もり値よりも少ない場合，HiRDBファイルシステム領域に空きがあっても領域確保ができなくなることがあります。

注2

最大ファイル数については，「最大ファイル数の見積もり（pdfmkfs -lコマンド）」の説明を基に算出した値を代入してください。

18　ユティリティ実行時の容量の見積もり

この章では，ユティリティ実行時のファイル容量及びメモリ所要量の見積もり方法について説明します。

18.1　ユティリティ実行時のファイルの容量の見積もり

18.1.1　データベース作成ユティリティ（pdload）実行時のファイルの容量

データベース作成ユティリティ（pdload）で使用するファイルの容量の計算式を次に示します。

ファイルの種類

容量の計算式（単位：バイト）

入力データファイル

h×b

インデクス情報ファイル

B-treeインデクスの場合

（d＋y）×（b＋e）＋512

プラグインインデクスの場合

（12＋q）×p＋1024

この計算式は，1インデクス当たりの容量計算式です。インデクスが複数ある場合は，それぞれのインデクスに対して計算してください。

エラー情報ファイル

k×f＋s×200＋m

エラー情報ファイル作成用一時ファイル

次に示す条件の場合は，表格納RDエリアがあるサーバごとに，キー重複エラー数×8＋プラグイン関数が検知したエラー件数×200の容量がワークファイル出力先ディレクトリに必要です。ワークファイル出力先ディレクトリについては，「ワークファイル出力先ディレクトリの作成」を参照してください。

HiRDB/シングルサーバでは，ユティリティ専用ユニットに入力ファイルがある場合

HiRDB/パラレルサーバでは，入力ファイルがあるサーバと表格納RDエリアがあるサーバが異なる場合

LOB入力ファイル

LOB入力ファイルをEasyMT上の複数ファイルとして作成する場合

a

Σ（LOBデータ長i＋400）

i=1

列単位LOB入力ファイルの場合

b

Σ（LOBデータ長＋4）i

i=1

LOB中間ファイル

b

Σ｛

i=1

c

Σ（LOBファイル名称長ij＋36）＋24 ｝

j=1

＋1024＋c×84

エラーデータファイル

MIN（f，g）×h

処理結果ファイル

1500＋表格納サーバ数×500

ワークファイル※

［4＋2×R＋2×r＋4×I×R＋｛b÷（-mオプションに指定した経過メッセージ出力間隔の値）｝］×200

ソート用ワークファイル

条件1の場合

インデクス情報ファイルの容量＋4×（b＋e）

条件2の場合

｛インデクス情報ファイルの容量＋4×（b＋e）｝×2

条件1

1024キロバイト≧Eのとき

条件2

1024キロバイト＜Eのとき

E：バッファサイズ

「ソート用ワークファイル容量の計算で使用するバッファサイズ」で求めたバッファサイズ

a：入力行数×LOB列数

b：入力行数（繰返し列の場合は入力行数×要素数）

c：LOB列数

d：インデクスのキー長

表「インデクスのキー長一覧」を参照してください。ただし，可変長データの場合は単一列でも複数列として扱い，定義長の最大値で計算してください。

e：既存の行数（繰返し列の場合は既存行数×要素数）

f：エラーデータ件数

g：source文のerrdataオペランドで指定する出力行数

h：平均ソースレコード長

k：抽象データ型の列がある場合は300

ない場合は120

m：DAT形式，又はpdrorgで出力したバイナリ形式のファイルの場合は0

そのほかの場合は（入力ファイルの1行のレコード長×4）

p：インデクス格納RDエリアを初期化した場合は（b＋e）

そのほかの場合はb

q：次に示す値

LOB用RDエリアに格納された抽象データ型の場合は27

定義長255バイト以下の抽象データ型の場合は（キー長＋2）

定義長256バイト以上の抽象データ型の場合は2

代表的な抽象データ型の値を次に示します。

SGMLTEXT型の場合は27

FREEWORD，GEOMETRY，及びXML型の場合は2

r：LOB格納RDエリア数

s：サーバ数

y：キー構成列がすべて固定長の場合は10

キー構成列に可変長を含む場合は12

I：インデクス数

R：表，又はインデクスの分割RDエリア数

注

インデクス情報ファイル及びソート用ワークファイルの容量を算出するとき，インデクス構成列が繰返し列の場合はｂ及びｅは行数ではなく，行数×要素数となります。

注※

-mオプションでインフォメーションメッセージ出力抑止レベルにlvl2を指定した場合に出力されます。

18.1.2　データベース再編成ユティリティ（pdrorg）実行時のファイルの容量

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）で使用するファイルの容量の計算式を次に示します。

ファイルの種類

容量の計算式（単位：バイト）

アンロードデータファイル※１

（オプション指定なし）

n

Σ（Pi ＋M）＋Li※７＋1200＋A＋B＋c×96＋D＋I＋F

i=1

アンロードデータファイル※1

（-Wオプション指定時）

DAT形式，又は拡張DAT形式の場合

｛

c

Σ（列の最大文字変換長i ※２＋1）×C＋M

i=1

｝×n

バイナリ形式でFIX表の場合

｛

c

Σ（列データ長i ※３）＋M

i=1

｝×n

バイナリ形式で非FIX表の場合

｛

c

Σ（列データ長i ※３＋G）＋M＋4×（c＋1）

i=1

｝×n

固定長文字形式の場合

｛

c

Σ（列の最大文字変換長i ※４＋crlf）×C＋M

i=1

｝×n

アンロードデータファイル※1

（-jオプション指定時又はスキーマ単位の再編成時）※５

n

Σ（Pi ＋M）＋Li※７＋

i=1

n

Σ｛

i=1

m

Σ（Oij＋44）

j=1

　　｝＋1200＋A＋B＋c×96＋D＋I＋F

LOBデータのアンロードデータファイル※1

n

Σ｛

i=1

m

Σ（Oij＋44）

j=1

　　｝＋1200＋A＋B＋c×96＋D＋I＋F

インデクス情報ファイル

B-treeインデクスの場合

（K＋ｐ）×ｎ＋512

プラグインインデクスの場合

（12＋X）×ｎ＋1024

この計算式は，1インデクス当たりの容量計算式です。インデクスが複数ある場合は，それぞれのインデクスに対して計算してください。

処理結果ファイル

1700＋表格納サーバ数×500＋スキーマ内表数×1000＋スキーマ内総格納RDエリア数×100

ワークファイル※６

［8＋2×S＋2×｛n÷（-mオプションに指定した経過メッセージ出力間隔の値）｝＋3×R＋4×J×R］×200

ソート用ワークファイル

条件1の場合

インデクス情報ファイルの容量＋4×ｎ

条件2の場合

｛インデクス情報ファイルの容量＋4×ｎ｝×2

条件1

1024キロバイト≧Eのとき

条件2

1024キロバイト＜Eのとき

E：バッファサイズ

「ソート用ワークファイル容量の計算で使用するバッファサイズ」で求めたバッファサイズ

Ａ：キーレンジ分割の場合：48＋分割条件数×284

ハッシュ分割の場合：40＋ａ×60

マトリクス分割（境界値指定のキーレンジ分割とハッシュ分割の組み合わせ）の場合：

　　48＋（分割条件数×284）＋（40＋a×60）

Ｂ：ｎ×36（FIX表の場合）又は（44＋ｃ×4）×ｎ（非FIX表の場合）

Ｃ：アンロードデータファイルの出力文字コードがHiRDBの既定文字コード以外の場合：2

上記以外の場合：1

Ｄ：16＋（LOB列数×ａ×80）

DはLOB列がある場合に加算します。

Ｆ：次の値を代入してください。

d
Σ｛（列iのプラグインが提供する抽象データ型の属性数×84）＋
i=1　　（列iのプラグインが提供する抽象データ型のLOB属性数×ａ×72）｝

＋64＋
d
Σ（84＋逆生成関数数i×60）
i=1

Ｇ：列Iに対する逆生成関数の返却値がBLOBの属性数×４

Ｉ：136＋インデクス分割数×60

インデクス引き上げ時に加算します。

Ｊ：インデクス数

Ｋ：インデクスのキー長

表「インデクスのキー長一覧」を参照してください。ただし，可変長データの場合は単一列でも複数列として扱い，定義長の最大値で計算してください。

Ｌｉ：行の実長

行の実長は，概算値又は詳細値で見積もってください。なお，BINARY型で圧縮指定ありの場合は，詳細値で見積もると計算が複雑になるため，概算値で見積もることをお勧めします。

概算値の見積もり：

データベースに格納されているデータから，次の計算式で行の実長の全行の合計概算値（単位：バイト）を求めます。

表格納RDエリアの使用中ページ数×表格納RDエリアのページ長

表格納RDエリアの使用中ページ数，及びページ長については，pddbstのRDエリア単位の状態解析（論理的解析），又は表単位の状態解析の実行結果から取得できます。

詳細値の見積もり：

各列のデータから，次の値を使用して行の実長を求めます。

列のデータ型

実長（単位：バイト）

BLOB

16

プラグインが提供する抽象データ型

2

BINARY※

pdrorg -k rorgで圧縮指定あり，かつUOCを使用しない場合

定義長＋8×MAX（

　SQLのUPDATE文で連結演算を使用した回数，

　↑定義長÷圧縮分割サイズ↑）

上記以外の場合

BINARY型の列の定義長

上記以外

各列の実長

注※

行の実長の最大値を算出するため，BINARY型のデータが定義長のデータで，圧縮率が0%と仮定しています。

Ｍ：文字集合が指定された文字列型の列の合計データ長

次の値になります。

　 k
（Σ列データ長i）
　i=1

Ｏij：LOBデータ長

Ｐｉ：プラグインが提供する抽象データ型のデータ長

Ｒ：表又はインデクスの分割RDエリア数

Ｓ：表格納サーバ数

Ｘ：次に示す値

LOB用RDエリアに格納された抽象データ型の場合は27

定義長255バイト以下の抽象データ型の場合は（キー長＋2）

定義長256バイト以上の抽象データ型の場合は2

代表的な抽象データ型の値を次に示します。

SGMLTEXT型の場合は27

FREEWORD，GEOMETRY，及びXML型の場合は2

ａ：分割RDエリア数

ｃ：列定義数

ｄ：プラグインが提供する抽象データ型が定義された列数

ｋ：文字集合が指定された文字列型の列の数

ｍ：LOB列数

ｎ：行数（繰返し列の場合は行数×要素数）

ｐ：キー構成列がすべて固定長の場合は10，キー構成列に可変長を含む場合は12

crlf：-Wオプションにcr又はcrlfを指定した場合に加算する改行文字の長さ

次の表から改行文字の長さを求めます。

-Wオプション指定値

加算値

-W dat又は-W extdat

,cr

1

,crlf

2

上記の指定なし

1

-W fixtext

,cr

1

,crlf

2

上記の指定なし

0

注

インデクス情報ファイル及びソート用ワークファイルの容量を算出するとき，インデクス構成列が繰返し列の場合は「リロードする行数」及びｎは行数ではなく，行数×要素数となります。

注※1

ファイルの容量が2ギガバイトを超える場合は，次に示すどちらかの対処をしてください。

2ギガバイト以下のファイルを複数個作成してください。

ラージファイルを使用してください。ラージファイルの作成方法については，「HiRDBファイルシステム領域の作成」を参照してください。

注※2

DAT形式（-W dat）又は拡張DAT形式（-W extdat）の場合の列の最大文字変換長を次の表に示します。

表18‒1　列の最大文字変換長（DAT形式又は拡張DAT形式の場合）

データ型

最大文字変換長（バイト）

数データ

INTEGER

11

SMALLINT

11

DECIMAL

40

FLOAT

23

SMALLFLT

23

文字データ※１

CHARACTER

定義長＋2※２

VARCHAR

実長＋2※２

混在文字データ※１

MCHAR

定義長＋2※２

MVARCHAR

実長＋2※２

各国文字データ※１

NCHAR

定義長×2＋2※２

NVARCHAR

実長＋2※２

日付データ

DATE

10

時刻

TIME

8

日間隔データ

INTERVAL YEAR TO DAY

9

時間隔データ

INTERVAL HOUR TO SECOND

7

時刻印データ

TIMESTAMP

19

小数秒けた数が0でなければ，小数秒けた数＋1を加算してください。

バイナリデータ※１

BINARY

実長＋2※２

注※１

拡張DAT形式の場合，データ中に「”」があると，「”」の数分，文字変換長が長くなります。

注※２

データの長さに囲み文字数を2バイト加算しています。

ただし，-W dat又は-W extdat指定時，オペランドにsupを指定した場合の列の最大文字変換長は次に示すとおりです。なお，表中の実長とは，後方の連続スペースを圧縮した残りの長さです。スペースを圧縮した場合の出力形式については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」のデータベース再編成ユティリティ（pdrorg）の-Wオプションの説明を参照してください。

データ型

最大文字変換長（バイト）

文字データ

CHARACTER

実長＋2

混在文字データ

MCHAR

実長＋2

各国文字データ

NCHAR

実長＋2

注※3

データ長については次を参照してください。

表「データ長一覧」

表「可変長文字列型のデータ長一覧（抽象データ型及び繰返し列を除く）」

表「可変長文字列型のデータ長一覧（抽象データ型の場合）」

表「可変長文字列型のデータ長一覧（繰返し列の場合）」

注※4

固定長文字形式（-W fixtext）の場合の列の最大文字変換長を次の表に示します。

表18‒2　列の最大文字変換長（固定長文字形式の場合）

データ型

最大文字変換長（バイト）

数データ

INTEGER

11

SMALLINT

6

DECIMAL

けた数＋2

FLOAT

23

SMALLFLT

23

文字データ

CHARACTER

VARCHAR

定義長

fixtext_optionにencloseオペランドを指定した場合は出力長に2を加算してください。

混在文字データ

MCHAR

MVARCHAR

定義長

各国文字データ

NCHAR

NVARCHAR

定義長×2

日付データ

DATE

10

時刻

TIME

8

日間隔データ

INTERVAL YEAR TO DAY

10

時間隔データ

INTERVAL HOUR TO SECOND

8

時刻印データ

TIMESTAMP

小数部

0:19　2:22　4:24　6:26

長大データ

BLOB

0

バイナリデータ

BINARY

0

抽象データ型

ADT

0

注※5

スキーマ単位の再編成（アンロードも含む）をする場合は，表ごとに求めた値を合計してください。

注※6

-mオプションでインフォメーションメッセージ出力抑止レベルにlvl2を指定した場合に出力されます。

注※7

Liを詳細値で見積もる場合は，「（Pi＋M）＋Li」を「（Li＋Pi＋M）」に置き換えてください。

18.1.3　統計解析ユティリティ（pdstedit）実行時のファイルの容量

統計解析ユティリティ（pdstedit）で使用するファイルの容量の計算式を次に示します。

ファイルの種類

容量の計算式（単位：バイト）

ワーク用一時ファイル

システムの稼働に関する統計情報

4096×取得回数※1×2

サーバごとのシステムの稼働に関する統計情報

4096×取得回数※1×サーバ数×2

UAPに関する統計情報

872×実行UAP数又は実行トランザクション数×2

SQLに関する統計情報

512×実行SQL数×2

SQL静的最適化に関する統計情報

512×SQLオブジェクトキャッシュでミスヒットした回数

SQL動的最適化に関する統計情報

49624×OPEN又はEXECUTEで発行したSELECT文の数（INSERT SELECTも含む）

SQLオブジェクト実行に関する統計情報

512×実行SQL数×サーバ数

SQLオブジェクト転送に関する統計情報

256×実行SQL数×サーバ数

SQL文の履歴に関する統計情報

（1024＋平均的なSQL長）×実行SQL数

CONNECT/DISCONNECTに関する統計情報

256×CONNECT及びDISCONNECT回数

グローバルバッファに関する統計情報

512×シンクポイント発生回数×2

データベース操作に関するHiRDBファイルの統計情報

512×シンクポイント発生回数×2

デファードライト処理に関する統計情報

512×デファードライト発生回数×2

インデクスに関する統計情報

（入力：STJ）

128×シンクポイント発生回数×2

インデクスに関する統計情報

（入力：FJ）

128×ページスプリット発生回数×2

データベースへの入出力に関する統計情報

256×取得時間間隔ごとにアクセスのあったRDエリアを構成するHiRDBファイル数の合計×2

ソート用ワークファイル

解析対象とした上記のワーク用一時ファイルのソート用作業領域

解析対象とした上記のワーク用一時ファイルのファイル容量の最大値

DAT形式ファイル※2

システムの稼働に関する統計情報

3404×取得回数※1

サーバごとのシステムの稼働に関する統計情報

3262×取得回数※1×サーバ数

UAPに関する統計情報

2167×実行UAP数又は実行トランザクション数

SQLに関する統計情報

447×実行SQL数

SQL静的最適化に関する統計情報

646×SQLオブジェクトキャッシュでミスヒットした回数

SQL動的最適化に関する統計情報

380×OPEN又はEXECUTEで発行したSELECT文の数（INSERT SELECTも含む）

SQLオブジェクト実行に関する統計情報

520×実行SQL数×サーバ数

SQLオブジェクト転送に関する統計情報

389×実行SQL数×サーバ数

SQL文の履歴に関する統計情報

（240＋平均的なSQL長）×実行SQL数

CONNECT/DISCONNECTに関する統計情報

278×CONNECT及びDISCONNECT回数

グローバルバッファに関する統計情報

600×シンクポイント発生回数

データベース操作に関するHiRDBファイルの統計情報

356×シンクポイント発生回数

デファードライト処理に関する統計情報

330×デファードライト発生回数

データベースへの入出力に関する統計情報（DAT出力）

196×取得時間間隔ごとにアクセスのあったRDエリアを構成するHiRDBファイル数の合計

注※1

取得回数＝↓（pdstendコマンドの入力時刻−pdstbeginコマンドの入力時刻）÷-mオプションで指定した時間間隔↓

注※2

-bオプションを指定した場合は，容量計算式に3810を加算

(1)　ワーク用一時ファイルの容量の概算値

統計解析ユティリティ実行時に作成されるワーク用一時ファイルの容量の概算値は，次の計算式で求められます。なお，この概算値は，ユティリティの入力情報となる統計ログファイル内のすべての情報を解析した場合の値です。

ワーク用一時ファイルの容量＝統計ログファイルの容量×a（単位：バイト）

a：

統計ログファイルに含まれる統計情報の種別に応じて次の値を代入してください。統計ログファイルに複数の種別の統計情報が含まれる場合は，最も大きい値をaの値とします。

統計情報の種別

aの値

システムの稼働に関する統計情報

3.4

SQL動的最適化に関する統計情報

135.6

上記以外

2

誤差について

統計ログファイルに複数の種別の統計情報が含まれている場合で，SQL動的最適化に関する統計情報が含まれるとき，その含まれる比率によっては，概算値と実際の値との誤差が大きくなります。この誤差を小さくしたい場合は，SQL動的最適化に関する統計情報の部分だけを別に算出してください。

SQL動的最適化に関する統計情報のワーク用一時ファイルの容量は，次の計算式から求められます。

SQL動的最適化に関する統計情報のワーク用一時ファイルの容量＝SQL動的最適化に関する統計情報の情報数×49624（単位：バイト）

SQL動的最適化に関する統計情報の情報数は，統計解析ユティリティ実行時に出力される入力ログファイルのサマリ情報から取得します。入力ログファイルのサマリ情報については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「統計解析ユティリティ（pdstedit）」の「統計情報の出力形式」を参照してください。

(2)　ソート用ワークファイルの容量の概算値

統計解析ユティリティ実行時に作成されるソート用ワークファイルの容量の概算値は，次の計算式で求められます。なお，この概算値は，ユティリティの入力情報となる統計ログファイル内のすべての情報を解析した場合の値です。

ソート用ワークファイルの容量＝統計ログファイルの容量×b（単位：バイト）

b：

統計ログファイルに含まれる統計情報の種別に応じて次の値を代入してください。統計ログファイルに複数の種別の統計情報が含まれる場合は，最も大きい値をbの値とします。

統計情報の種別

bの値

システムの稼働に関する統計情報

1.7

上記以外

1

(3)　DAT形式ファイルの容量の概算値

統計解析ユティリティ実行時に作成されるDAT形式ファイルの容量の概算値は，次の計算式で求められます。なお，この概算値は，ユティリティの入力情報となる統計ログファイル内のすべての情報を解析した場合の値です。

DAT形式ファイルの容量＝統計ログファイルの容量×2（単位：バイト）

18.1.4　データベース状態解析ユティリティ（pddbst）実行時のファイルの容量

データベース状態解析ユティリティ（pddbst）で使用するファイルの容量の計算式を次に示します。

ファイルの種類

容量の計算式（単位：キロバイト）

ワーク用ファイル

RDエリア単位の物理的解析

1＋4.1×a

RDエリア単位の論理的解析

　　　　 a

1＋4.1×Σ（

　　　　i=1

　　RDエリア内の表数i

　＋インデクス数i

　＋LOB用RDエリア数i）

状態解析結果蓄積又は再編成時期予測※

　　　　 a

1＋4.1×Σ（

　　　　i=1

　　RDエリア内の表数i

　＋インデクス数i

　＋LOB用RDエリア数i）

表単位の状態解析

1＋4.1×（格納RDエリア数）

インデクス単位の状態解析

1＋4.1×（格納RDエリア数）

クラスタキーの状態解析

1＋4.1×（格納RDエリア数）

ソート用ワークファイル

上記のワーク用ファイルのソート用作業領域

上記の計算式で求めた値×2

注※

pddbst -r ALL指定時は，ユーザ用RDエリア内だけでなく，ディクショナリ用RDエリア内の資源数を加算する必要があります。また，分割した表やインデクスについてはRDエリアごとに数を加算します。

ａ：解析対象のRDエリア数

18.1.5　データベース複写ユティリティ（pdcopy）実行時のファイルの容量

データベース複写ユティリティ（pdcopy）で使用するファイルの容量の計算式を次に示します。

ファイルの種類

容量の計算式（単位：バイト）

バックアップファイル※

フルバックアップファイル※

a

Σ｛28×ci＋（di＋28）×（ei＋qi ）｝

i=1

＋88×a＋220×b

差分バックアップファイル※

ｗ×フルバックアップファイルの容量

差分バックアップ管理ファイル

（1＋j＋m）×32768

ログポイント情報ファイル

1024

注※

バックアップファイルの容量が2ギガバイトを超える場合は，次に示すどちらかの対処をしてください。

バックアップファイルにラージファイルを使用してください。ラージファイルの作成方法については，「HiRDBファイルシステム領域の作成」を参照してください。

2ギガバイト以下のパーティションを複数作成して，バックアップファイルを複数指定してください。

a：バックアップ対象RDエリア数

b：バックアップ対象RDエリアのHiRDBファイルの総数

ci：バックアップ対象RDエリアの未使用ページ数

システム構築前に見積もる場合は0と仮定してください。

ユーザ用RDエリアの場合

データベース状態解析ユティリティ（pddbstコマンド）のRDエリア単位の状態解析（物理的解析）を実行して求めてください。ユティリティの実行結果の「RDエリア内のページの情報」の「総ページ数−使用ページ数」の値です。

ユーザLOB用RDエリアの場合

データベース状態解析ユティリティ（pddbstコマンド）のRDエリア単位の状態解析（物理的解析）を実行して求めてください。ユティリティの実行結果の「RDエリア内のセグメントの情報」の「総セグメント数−使用セグメント数」の値です。

di：バックアップ対象RDエリアのページ長

ei：バックアップ対象RDエリアの使用ページ数

システム構築前に見積もる場合は，（バックアップ対象RDエリアのセグメント数×セグメントサイズ）を仮定して計算してください。

ユーザ用RDエリアの場合

データベース状態解析ユティリティ（pddbstコマンド）のRDエリア単位の状態解析（物理的解析）を実行して求めてください。ユティリティの実行結果の「RDエリア内のページの情報」の「使用ページ数」の値です。

ユーザLOB用RDエリアの場合

データベース状態解析ユティリティ（pddbstコマンド）のRDエリア単位の状態解析（物理的解析）を実行して求めてください。ユティリティの実行結果の「RDエリア内のセグメントの情報」の「使用セグメント数」の値です。

g：-bオプションに指定するバックアップファイルの名称長（バイト）

複数のバックアップファイルを指定する場合は，合計の名称長になります。

h：-bオプションに指定するバックアップファイルの数

j：↑（512＋128×a）÷32700↑

k：差分バックアップの継続回数

m：↑｛↑（256＋128×a＋g＋8×h）÷256↑×k｝÷100↑

qi：バックアップ対象RDエリアのディレクトリページ数

ユーザ用RDエリアの場合

6×（ti＋1）＋2×↑（20480÷di）↑＋｛↑（si÷ui）↑＋↑（si÷vi）↑＋2×ti｝

ユーザLOB用RDエリアの場合

7＋3×（ti−1）＋｛↑（si÷64000）↑＋ti｝×96

ri：バックアップ対象RDエリアのセグメントサイズ

si：バックアップ対象RDエリアの全セグメント数

データベース初期設定ユティリティ（pdinitコマンド）又はデータベース構成変更ユティリティ（pdmodコマンド）のcreate rdarea文で指定するHiRDBファイルのセグメント数の合計です。RDエリアの自動増分を指定している場合は，増分したセグメント数を加算してください。

ti：バックアップ対象RDエリアのHiRDBファイル数

ui：↓｛di−20｝÷｛（↑ri÷32↑×8）＋56｝↓

vi：↑（125×di）÷（16×ui）↑×ui

w：バックアップ対象RDエリアの全ページに対する更新ページの比率

ｗの算出式（ユーザ用RDエリア）は次に示す計算式から求めます。

ｗ＝｛
　　　a
　　　Σ Xi÷
　　　i=1
　　　a
　　　Σ ei｝×1.2
　　　i=1

Xi：バックアップ対象RDエリアの更新ページ数

更新ページ数とは，差分の基準となる前回の差分バックアップ取得時から現在までの間に更新されたページの数のことです。更新ページ数は更新SQLの種類又は更新件数などから，バックアップ対象RDエリアに格納されている表及びインデクスについて，次に示す条件に従って計算してください。

INSERTの場合

「ユーザ用RDエリアの容量の見積もり」を参照して，インサート件数から格納ページ数を計算してXiに加算してください。このとき，PCTFREEは0で計算してください。

DELETEの場合

次に示す条件に応じて計算した値をXiに加算してください。

条件

Xiに加算する値

表

行長＜di

削除行が表全体に分散する場合

MIN（削除行数，表の使用中ページ数）

削除行が一部のページに集中する場合

MIN（削除行数÷１ページで格納できる行数，表の使用中ページ数）

行長＞di

MIN（削除行数×１行格納するのに必要なページ数，表の使用中ページ数）

インデクス

更新されるキーがインデクス全体に分散する場合

MIN（更新キー数＋α，インデクスの使用中ページ数）

更新されるキーが一部のページに集中する場合

MIN（更新キー数÷１ページで格納できるキー数＋α，インデクスの使用中ページ数）

α：201以上重複するキーの数

UPDATEの場合

次に示す条件に応じて計算した値をXiに加算してください。

条件

Xiに加算する値

表

更新列長＜di

更新行が表全体に分散する場合

MIN（更新行数，表の使用中ページ数）

更新行が一部のページに集中する場合

MIN（更新行数÷１ページで格納できる行数，表の使用中ページ数）

更新列長＞di

MIN（更新行数×更新列を格納するのに必要なページ数，表の使用中ページ数）

インデクス

更新されるキーがインデクス全体に分散する場合

MIN（更新キー数×2＋α×2，インデクスの使用中ページ数）

更新されるキーが一部のページに集中する場合

MIN（更新キー数×2÷１ページで格納できるキー数＋α×2，インデクスの使用中ページ数）

α：201以上重複するキーの数

再編成を行った場合

再編成を行った表又はインデクスのうち，バックアップ対象RDエリアに格納されているものについてβを計算してください。

β＝再編成を行った表又はインデクスの使用中ページ数＋再編成を行った表又はインデクスの使用中セグメント数÷ui＋再編成を行った表又はインデクスの使用中セグメント数÷vi

βを再編成した表又はインデクスの数だけ計算してXiに加算してください。

PURGEの場合

PURGEを行った表又はインデクスのうち，バックアップ対象RDエリアに格納されているものについてγを計算してください。

γ＝PURGEを行った表又はインデクスの使用中セグメント数÷ui＋PURGEを行った表又はインデクスの使用中セグメント数÷vi

γを再編成した表又はインデクスの数だけ計算してXiに加算してください。

18.1.6　ディクショナリ搬出入ユティリティ（pdexp）実行時のファイルの容量

ディクショナリ搬出入ユティリティ（pdexp）で使用するファイルの容量の計算式を次に示します。

ファイルの種類

容量の計算式（単位：キロバイト）

搬出ファイル※

実表の場合

0.7＋0.5×CMN＋（0.1×↑CMN÷10↑）

DEF

＋Σ（0.1＋DSn）＋0.1×↑LRD÷10↑

n=1

＋0.6×↑DIV÷10↑＋2.8×REF

CHK

＋Σ（0.1＋1.0×↑CSn÷10↑）

n=1

IDX

＋Σ（2.7＋0.2×IRn）

n=1

ビュー表の場合

0.6＋0.4×CMN＋（0.1×↑CMN÷10↑）＋e

プロシジャの場合

0.6＋0.1×g＋h

CHK：検査制約数（0≦CHK≦254）

CMN：表の列数（1≦CMN≦30,000）

CSn：n番目の検査制約の検索条件サイズ（0≦CSn≦2,000,000）

DEF：デフォルト値定義列数（0≦DEF≦30,000）

DIV：分割条件数（0≦DIV≦4,096）

DSn：n番目のデフォルト列のデフォルト値サイズ（1≦DSn≦64,003）

IDX：インデクス数（0≦IDX≦254）

IRn：n番目のインデクスの格納用RDエリア数（0≦IRn≦4,096）

LRD：LOB用RDエリア数（0≦LRD≦4,096）

REF：参照制約数（0≦REF≦255）

e：ビュー表定義時のソース長（単位：キロバイト）

g：搬出するストアドプロシジャが使用するリソース数

SQL_ROUTINES表のN_RESOURCE列の値です。

h：ストアドプロシジャのソース長（単位：キロバイト）

SQL_ROUTINES表のSOURCE_SIZE列の値です。

注※

複数の表を搬出する場合，各表に対して上記の計算をしてください。その合計値が搬出ファイルの容量となります。

18.1.7　最適化情報収集ユティリティ（pdgetcst）実行時のファイルの容量

最適化情報収集ユティリティ（pdgetcst）で使用するファイルの容量の計算式を次に示します。

ファイルの種類

容量の計算式（単位：バイト）

最適化情報パラメタファイル

162＋405×a＋567×b＋162＋324×b×g

出力結果ファイル

検索による最適化情報収集時（-c lvl1指定時）

202＋131×e

検索による最適化情報収集時（-c lvl2指定時）

370＋561×c＋196×d

最適化情報パラメタファイルによる最適化情報登録時

370＋235×c＋387×f＋196×g

a：指定インデクス数

b：指定列数

c：表に定義してあるインデクスの数

d：区間数（全インデクスの区間数の合計）

e：表数

f：表の列数

g：区間数（全列定義で指定した区間数の合計）

18.1.8　アクセスパス表示ユティリティ（pdvwopt）実行時のファイルの容量

アクセスパス表示ユティリティ（pdvwopt）で使用するファイルの容量の計算式を次に示します。

ファイルの種類

容量の計算式（単位：バイト）

アクセスパス

情報ファイル

a：検索系SQL数

bi：SQL中の問合せ数

cij：問合せ中の表数

dij：問合せ中の結合処理数

eijk：表の格納RDエリア数

fijk：表のインデクス定義数

18.1.9　リバランスユティリティ（pdrbal）実行時のファイルの容量

リバランスユティリティ（pdrbal）で使用するファイルの容量の計算式を次に示します。

ファイルの種類

容量の計算式（単位：バイト）

インデクス情報ファイル

B-treeインデクスの場合

（K＋ｄ）×N＋512

プラグインインデクスの場合

（12×Y）×N＋1024

この計算式は，1インデクス当たりの容量計算式です。インデクスが複数ある場合は，それぞれのインデクスに対して計算してください。

ワークファイル※１

（3＋4×I×R）×200

ソート用ワークファイル※２

条件1の場合

インデクス情報ファイルの容量＋4×N

条件2の場合

｛インデクス情報ファイルの容量＋4×N｝×2

条件1

1024キロバイト≧Eのとき

条件2

1024キロバイト＜Eのとき

E：バッファサイズ

「ソート用ワークファイル容量の計算で使用するバッファサイズ」で求めたバッファサイズ

実行結果出力ファイル

1000＋表格納RDエリア数×200

ｄ：キー構成列がすべて固定長の場合は10，キー構成列に可変長を含む場合は12

Ｉ：インデクス数

Ｋ：インデクスのキー長

表「インデクスのキー長一覧」を参照してください。ただし，可変長データの場合は単一列でも複数列として扱い，定義長の最大値で計算してください。

Ｎ：リバランス処理によって移動する行数（繰返し列の場合は行数×要素数）

Ｒ：表又はインデクスの分割RDエリア数

Ｙ：次に示す値

LOB用RDエリアに格納された抽象データ型の場合は27

定義長255バイト以下の抽象データ型の場合は（キー長＋2）

定義長256バイト以上の抽象データ型の場合は2

代表的な抽象データ型の値を次に示します。

SGMLTEXT型の場合は27

FREEWORD，GEOMETRY，及びXML型の場合は2

注※1

-mオプションにlvl2を指定した場合に出力されます。

注※2

プラグインインデクスの場合，このファイルは不要です。

18.1.10　整合性チェックユティリティ（pdconstck）実行時のファイルの容量

整合性チェックユティリティ（pdconstck）で使用するファイルの容量の計算式を次に示します。

ファイルの種類

容量の計算式（単位：バイト）

処理結果ファイル

-k set/releaseの場合

560＋（REF＋1）×70＋（CHK＋1）×70

-k checkの場合

700＋（REF＋1）×70＋（CHK＋1）×70

REF

＋Σ（490＋（RCn×70）

n=1

GEN ROW

＋Σ（Σ（RCnml×70）））

m=1 l=1

CHK

＋Σ（490＋（CCn×70）

n=1

GEN ROW

＋Σ（Σ（CCnml×70）））

m=1 l=1

REF：表に定義されている参照制約の制約数

CHK：表に定義されている検査制約の制約数

RC：参照制約の外部キー構成列数

CC：検査制約の探索条件中の列数

GEN：インナレプリカ機能を使用しない場合は1

インナレプリカ機能を使用する場合は，その表のレプリカRDエリアが存在する世代数（1〜10）＋1

ROW：制約違反となったキー値の出力数の上限値（-wオプションで指定した値）

18.1.11　パラレルローディング（pdparaload）実行時のファイルの容量

パラレルローディング（pdparaload）で使用するファイルの容量の計算式を次に示します。

ファイルの種類

容量の計算式（単位：バイト）

pdload制御文ファイル

（pdparaload制御文ファイルの容量＋200）×R

pdloadが作成するファイル※

表を構成するRDエリア

　　　　　Σ（RDエリア単位のデータロード実行に必要なファイル容量i）

　　　　　i=1

R：表を構成するRDエリア数

注※

pdparaloadコマンドは，表を構成するRDエリアの数だけ，内部でRDエリア単位のデータロード（pdload）を実行します。そのため，pdparaloadは，RDエリア単位のデータロード実行に必要なファイルを，表を構成するRDエリア数分使用します。RDエリア単位のデータロード実行に必要なファイルの容量については，「データベース作成ユティリティ（pdload）実行時のファイルの容量」を参照してください。

18.1.12　ソート用ワークファイル容量の計算で使用するバッファサイズ

ソート用バッファサイズの計算式を次に示します。

n：処理するデータ件数

pdloadの場合：表の既存データと追加ロードするデータの合計

pdrorgの場合：アンロードしたデータ件数

pdrbalの場合：リバランスするデータ件数

なお，繰返し列の場合，データ件数は行数ではなく要素数となります。

k：キー長（最大値で計算します）。キー長の計算式については，「インデクスの格納ページ数の計算例」を参照してください。

x：キー構成列がすべて固定長の場合は10，キー構成列に可変長を含む場合は12

c：インデクスの構成列数

y：Linux版の場合は2，そのほかの場合は1

z：可変長の複数列インデクスの場合はc×4，そのほかの場合は0

K：可変長の複数列インデクスの場合はk＋c＋8，そのほかの場合はk＋12

N：可変長の複数列インデクスの場合は（c×2）＋y，そのほかの場合は3＋y

R：k＋x＋z

A：32ビットモードのHiRDBの場合はR＋（K＋8）＋28，64ビットモードのHiRDBの場合はR＋（K＋8）＋56

B：32ビットモードのHiRDBの場合はR＋（K＋8）＋56，64ビットモードのHiRDBの場合はR＋（K＋8）＋104

C：32ビットモードのHiRDBの場合は2092＋（N×32）＋（K＋8），64ビットモードのHiRDBの場合は2112＋（N×32）＋（K＋8）

18.2　ユティリティ実行時のメモリ所要量の見積もり

18.2.1　データベース初期設定ユティリティ（pdinit）実行時のメモリ所要量

データベース初期設定ユティリティ（pdinit）実行時のメモリ所要量は，次に示す計算式で求めます。

(1)　HiRDB/シングルサーバの場合

条件

メモリ所要量の計算式（単位：キロバイト）

32ビットモードの場合

↑{

　｛61440×（140×a＋20×b＋c）｝÷61432＋（6004×d）÷500

　＋（36008×a）÷1000＋468×e＋403888

}↑÷1024＋267

64ビットモードの場合

↑{

　｛61448×（144×a＋24×b＋c）｝÷61436＋（8004×d）÷500

　＋（36016×a）÷1000＋468×e＋405888

}↑÷1024＋267

a：RDエリアの総数

b：全RDエリアのHiRDBファイル数

c：全HiRDBファイルの名称長の合計

d：認可識別子の総数

e：データディクショナリ用RDエリア数

(2)　HiRDB/パラレルサーバの場合

条件

メモリ所要量の計算式（単位：キロバイト）

32ビットモードの場合

DS

↑{

　{ 61440×（140×a＋20×b＋c）}÷61432＋（6004×d）÷500

　＋（36008×a）÷1000＋468×e＋403888＋348×f＋344×g

}↑÷1024＋268

BES

↑（4×b＋237220）÷1024↑＋268

MGR

10

64ビットモードの場合

DS

↑{

　{61448×（144×a＋24×b＋c）}÷61436＋（8004×d）÷500

　＋（36016×a）÷1000＋468×e＋405888＋348×f＋344×g

}↑÷1024＋268

BES

↑（4×b＋245744）÷1024↑＋268

MGR

10

a：RDエリアの総数

b：全RDエリアのHiRDBファイル数

c：全HiRDBファイルの名称長の合計

d：認可識別子の総数

e：データディクショナリ用RDエリア数

f：バックエンドサーバの総数

g：（144×a＋24×b＋c）÷7780 を各バックエンドサーバごとに計算した総計

18.2.2　データベース定義ユティリティ（pddef）実行時のメモリ所要量

データベース定義ユティリティ（pddef）実行時のメモリ所要量は，次に示す計算式で求めます。

条件

メモリ所要量の計算式（単位：キロバイト）

HiRDB/シングルサーバの場合

32ビットモードの場合：1956

64ビットモードの場合：1957

HiRDB/パラレルサーバの場合

18.2.3　データベース作成ユティリティ（pdload）実行時のメモリ所要量

データベース作成ユティリティ（pdload）実行時のメモリ所要量は，次に示す計算式で求めます。計算式の変数については「計算式で使用する変数」を参照してください。

(1)　HiRDB/シングルサーバの場合

条件

メモリ所要量の計算式（単位：キロバイト）

32ビットモードの場合

シングルサーバ

6352＋↑{（α＋γ）÷1024 }↑

ユティリティ専用ユニット※

1968＋↑{（β＋δ）÷1024 }↑

64ビットモードの場合

シングルサーバ

12172＋↑{（α＋γ）÷1024 }↑

ユティリティ専用ユニット※

2423＋↑{（β＋δ）÷1024 }↑

注※

ユティリティ専用ユニットを使用しない場合は，計算値をシングルサーバに加算してください。

(2)　HiRDB/パラレルサーバの場合

条件

メモリ所要量の計算式（単位：キロバイト）

32ビットモードの場合

MGR

2255＋↑{α÷1024}↑

入力ファイルがあるサーバマシン

2045＋↑{（β＋δ）÷1024}↑

BES※

3762＋↑{γ÷1024}↑

64ビットモードの場合

MGR

2575＋↑{α÷1024}↑

入力ファイルがあるサーバマシン

2406＋↑{（β＋δ）÷1024}↑

BES※

8247＋↑{γ÷1024}↑

注※

1サーバマシン内に複数のバックエンドサーバがある場合は，バックエンドサーバの数だけ繰り返し計算（加算）してください。

(3)　計算式で使用する変数

α（単位：バイト）：

｛3056＋Ａ＋Ｂ＋（516×ａ）＋（572×ｂ）＋（312×ｃ）＋（144×ｄ）＋（8×ｅ）＋（1032×ｆ）＋（44×ｇ）＋（272×ｈ）＋（224×ｉ）＋（44×ｊ）＋（60×ｋ）＋（260×ｍ）＋（56×ｎ）＋（196×ｐ）＋（236×ｑ）＋（744×ｒ）＋（620×ｓ）｝×2

β（単位：バイト）：

｛6908＋α＋（Ｃ×ｔ）＋Ｋ＋（48×ａ）＋（22×ｂ）＋（8×ｅ）＋（240×ｉ）＋（48×ｊ）＋（4×ｋ）＋（224×ｍ）＋（47416×ｔ）＋（1032×ｕ）＋（4×ｖ）｝

γ（単位：バイト）：

｛37700＋（α÷２）＋Ｃ＋Ｄ＋Ｆ＋Ｈ＋Ｐ＋Q＋T＋（80×ａ）＋（1871×ｂ）＋（120×ｃ）＋（26×ｇ）＋（1532×ｉ）＋（36×ｊ）＋（44×ｋ）＋（1212×ｍ）＋（40×ｎ）＋（344×ｐ）＋（30×ｑ）＋（16×ｕ）＋（88×ｖ）＋（20×ｗ）｝

δ（単位：バイト）：

｛69436＋α＋Ｄ＋Ｋ＋Ｅ＋Ｌ＋Ｍ＋Ｎ＋Ｓ＋（Ｕ×2）＋8＋（48×ａ）＋（32×ａ）＋（88×ｃ）＋（4×ｇ）＋（2156×ｋ）＋（24×ｔ）＋（1024×ｕ）＋（4×ｖ）＋（50×y）＋（50×z）｝

ａ：列数

ｂ：抽象データ型の列数

ｃ：コンストラクタ又は逆コンストラクタ関数のパラメタ数

ｄ：コマンドライン及び制御情報ファイルに指定したファイルパス名の数

ｅ：LOB中間ファイル指定数

ｆ：列単位LOBファイル指定数

ｇ：表格納RDエリア数

ｈ：表の横分割条件数

ｉ：インデクス数

ｊ：インデクス格納RDエリア数

ｋ：BLOB型の列数

ｍ：プラグインインデクス数

ｎ：LOB属性の抽象データ型を格納するユーザLOB用RDエリア数

ｐ：プラグインが提供する関数の数

ｑ：プラグイン提供関数のパラメタ数

ｒ：データ型プラグイン数

ｓ：インデクス型プラグイン数

ｔ：表格納サーバ数

ｕ：使用するコンストラクタ関数のパラメタのうちでBLOB型のパラメタ数

ｖ：LOB列を格納するユーザLOB用RDエリア数

ｗ：プラグインインデクスを格納するユーザLOB用RDエリア数

ｙ：BINARY型の列数

skipdata制御文で入力データ中の処理対象外としたBINARYデータの列数と，実際に表に定義されている列数の合計です。

ｚ：プラグイン提供関数のBINARY属性のパラメタ数

skipdata制御文で入力データ中の処理対象外としたプラグイン提供関数のBINARYデータの列数と，実際に表に定義されている列数の合計です。

Ａ：コマンドライン上で指定したファイルサイズの合計

Ｂ：コマンドライン及び制御情報ファイルに指定したファイルパス名の長さの合計

Ｃ：次に示す条件を満たす場合は（pd_utl_buff_size×1024＋4096）×2，そのほかの場合は0

HiRDB/シングルサーバの場合

ユティリティ専用ユニットを使用している

HiRDB/パラレルサーバの場合

source文に指定したサーバ名と表格納RDエリアがあるバックエンドサーバ名が異なるpdloadコマンド実行時，又は-gオプションを指定したpdrorgコマンド実行時

Ｄ：行長

表を構成する全列の定義長の合計です。ただし，BLOB型や抽象データ型は8バイトとします。BINARY型はpdloadの場合は定義長，pdrorgの場合はMIN（定義長，32500）バイトとします。また，FIX表以外は（ａ＋1）×4を加算します。

Ｅ：EasyMTのメモリ所要量

-fオプションにeasymtを指定した場合に加算します。

Ｆ：550×1024＋1024×1024＋Ｇ

-iオプションにcを指定した場合に加算します。

Ｇ：256（32ビットモードの場合）又は512（64ビットモードの場合）

Ｈ：一括入出力用ローカルバッファの指定値×RDエリアのページ長×Ｊ＋ランダムアクセス用ローカルバッファの指定値×RDエリアのページ長

-nオプションを指定した場合に加算します。RDエリアのページ長が横分割したRDエリアごとに異なる場合，最大のページ長で計算してください。

Ｊ：次に示す表から求めてください。

-nオプション

の指定値

表の分割種別

非分割表

キーレンジ

分割表

ハッシュ分割表

リバランスハッシュ

（HASHA〜HASHF）

非リバランスハッシュ

（HASH0〜HASH6，HASHZ）

FIXハッシュ

フレキシブルハッシュ

div指定あり

1

表のサーバ内横分割数

HiRDB/シングルサーバの場合：1024

HiRDB/パラレルサーバの場合：（↑1024÷g↑）×（該当サーバ内の表格納RDエリア数）

表のサーバ内横分割数

表のサーバ内横分割数

div指定なし

1

1

Ｋ：パラメタ長

抽象データ型に格納する値を生成するコンストラクタ関数の引数の合計長です。ただし，BLOB型のパラメタは８バイトで計算します。

Ｌ：次に示す条件をすべて満たす場合は1又は2の値を加算，そのほかの場合は0

source文にerrdataオペランドを指定

ユティリティ専用ユニットを使用している（HiRDB/シングルサーバの場合），又はsource文に指定したサーバ名と表格納RDエリアがあるバックエンドサーバ名が異なる（HiRDB/パラレルサーバの場合）

表に抽象データ型の列がある又はユニークインデクスを定義している

errworkオペランド指定時：errworkオペランドの指定値×1024

errworkオペランド省略時：pd_utl_buff_size×1024×3×ｔ

Ｍ：UOCのメモリ所要量

UOCを使用した場合に加算します。

Ｎ：maxreclenオペランドを指定した場合に次に示す値を加算します。

入力データファイルが拡張DAT形式のとき：

maxreclenオペランド指定値×1024

入力データファイルがDAT形式のとき：

maxreclenオペランド指定値×1024×3

対象となる表がBINARY型の列を持ち，入力データファイルがバイナリ形式のとき：

次のどちらか小さい方を加算してください。

maxreclenオペランド指定値×1024

変数D（行長）

上記以外のとき：

0

Ｐ：プラグインのメモリ所要量

プラグインが提供する抽象データ型の列がある場合に加算します。プラグインのメモリ所要量については，プラグインのマニュアルを参照してください。

コンストラクタ関数の引数がBLOB型又はBINARY型の場合は，1行に定義されている（全抽象データ型に格納する実際のパラメタ長×2）を加算します。

Ｑ：出力バッファ用メモリ所要量

インデクス作成方法にインデクス一括作成モード，又はインデクス情報出力モードを指定していて，次の条件を満たす場合，2メガバイトを加算します。

表分割数×インデクス定義数＞プロセスのオープン数の上限-576

Ｓ：（4×バッファ長＋1.1）×1024

バッファ長は次の値になります（値は32キロバイト単位に切り上げてください）。

データベース作成ユティリティ（pdload）のoption文のfile_buff_sizeの指定値

上記の指定がない場合は1024

Ｔ：圧縮列がある場合は，圧縮分割サイズ×2＋RDエリアのページ長，圧縮列がない場合は0

圧縮分割サイズは，全圧縮列中の最大値で計算してください。また，表を横分割したRDエリアごとにページ長が異なるときは，ページ長の最大値で計算してください。

Ｕ：入力ファイルの行長（単位：バイト）

DAT形式の場合：maxreclenオペランドの指定値×1024（maxreclenオペランドの指定がないときは32768）

固定長形式の場合：入力ファイルの行長

バイナリ形式の場合：0

18.2.4　データベース再編成ユティリティ（pdrorg）実行時のメモリ所要量

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）実行時のメモリ所要量は，次に示す計算式で求めます。計算式の変数については，「計算式で使用する変数」を参照してください。

(1)　HiRDB/シングルサーバの場合

条件

メモリ所要量の計算式（単位：キロバイト）

32ビットモードの場合

シングルサーバ

7536＋↑{（α＋γ）÷1024}↑

ユティリティ専用ユニット※

2119＋↑{（β＋δ）÷1024}↑

64ビットモードの場合

シングルサーバ

13196＋↑{（α＋γ）÷1024}↑

ユティリティ専用ユニット※

2593＋↑{（β＋δ）÷1024}↑

注※

ユティリティ専用ユニットを使用しない場合は，計算値をシングルサーバに加算してください。

(2)　HiRDB/パラレルサーバの場合

条件

メモリ所要量の計算式（単位：キロバイト）

32ビットモードの場合

MGR

2200＋↑{α÷1024}↑

-gオプションなし

DS

1940＋↑{β÷1024}↑

BES※１※２

4976＋↑{（γ＋δ）÷1024}↑

-gオプションあり

アンロードデータファイルがあるサーバマシン

1940＋↑{（β＋δ）÷1024}↑

BES※２

4976＋↑{γ÷1024}↑

64ビットモードの場合

MGR

2569＋↑{α÷1024}↑

-gオプションなし

DS

2294＋↑{β÷1024}↑

BES※１※２

9441＋↑{（γ＋δ）÷1024}↑

-gオプションあり

アンロードデータファイルがあるサーバマシン

2294＋↑{（β＋δ）÷1024}↑

BES※２

9441＋↑{γ÷1024}↑

注※１

ディクショナリ表を再編成する場合は，計算値をディクショナリサーバがあるサーバマシンに加算してください。

注※２

1サーバマシン内に複数のバックエンドサーバがある場合は，バックエンドサーバの数だけ繰り返し計算（加算）してください。

(3)　計算式で使用する変数

α（単位：バイト）：

｛2592＋Ａ＋Ｂ＋（116×ａ）＋（260×ｂ）＋（6×ｃ）＋（272×ｄ）＋（44×ｇ）＋（272×ｈ）＋（224×ｉ）＋（44×ｊ）＋（60×ｋ）＋（260×ｍ）＋（56×ｎ）＋（196×ｐ）＋（236×ｑ）＋（744×ｒ）＋（620×ｓ）＋（24×ｔ）｝×2

β（単位：バイト）：

｛40940＋α＋（Ｃ×ｔ）＋（Ｄ×ｔ）＋（136×ａ）＋（56×ｇ）＋（2200×ｊ）＋（4×ｋ）＋（548×ｔ）｝

γ（単位：バイト）：

｛101140＋（α÷2）＋Ｃ＋（Ｄ×2）＋Ｆ＋Ｈ＋Ｐ＋Q＋T＋64010＋（48×ａ）＋（128×ａ）＋（1949×ｂ）＋（120×ｃ）＋（154×ｇ）＋（336×ｉ）＋（216×ｊ）＋（32056×ｋ）＋（1212×ｍ）＋（131224×ｎ）＋（344×ｐ）＋（30×ｑ）＋（20×ｗ）｝

δ（単位：バイト）：

｛33104＋α＋（Ｋ×2）＋Ｅ＋Ｓ＋72＋（48×ａ）＋（204×ａ）＋（688×ｂ）＋（306×ｃ）＋（44×ｇ）＋（272×ｈ）＋（224×ｉ）＋（44×ｊ）＋（56×ｎ）＋（716×ｒ）＋（152×ｖ）｝

注

変数については，「データベース作成ユティリティ（pdload）実行時のメモリ所要量」の「計算式で使用する変数」で説明しています。

ディクショナリ再編成又はスキーマ単位の再編成で１回のコマンドで複数の表を処理する場合，変数ａ〜ｚは処理対象すべての表の合計で計算してください。

18.2.5　データベース構成変更ユティリティ（pdmod）実行時のメモリ所要量

データベース構成変更ユティリティ（pdmod）実行時のメモリ所要量は，次に示す計算式で求めます。

(1)　HiRDB/シングルサーバの場合

条件

メモリ所要量の計算式（単位：キロバイト）

32ビットモードの場合

↑{

　　4×a＋56016×b＋53016×c＋2440×d＋1724×e

　　＋（94008×f）÷500＋（4008×g）÷1000＋440720＋h＋i＋j＋k

　}÷1024↑＋9.8

64ビットモードの場合

↑{

　　4×a＋56024×b＋53024×c＋3040×d＋1736×e

　　＋（100016×f）÷500＋（4012×g）÷1000＋450720＋h＋i＋j＋k

　}÷1024↑＋9.8

a：pd_max_rdarea_noの値

b：initialize rdarea文実行時の自RDエリア内のインデクス数＋他RDエリアのインデクス数

c：initialize rdarea文実行時のLOB列の総数

d：initialize rdarea文実行時のLOB属性の抽象データ型の総数

e：initialize rdarea文実行時のプラグイン列とプラグインインデクスの総数

f：initialize rdarea文実行時の抽象データ型の総数

g：initialize rdarea文実行時の自RDエリア格納表のASSIGN LISTの総数

h：8×a＋30720

alter HiRDB mode to parallel文でHiRDB/シングルサーバからHiRDB/パラレルサーバへ移行する場合に加算します。

i：46744

create rdarea文でデータディクショナリLOB用RDエリアを追加する場合に加算します。

j：88064

alter system文でディクショナリ表の参照権限を変更する場合に加算します。

k：54732

alter system文でディクショナリ表の列属性MCHARにする場合に加算します。

(2)　HiRDB/パラレルサーバの場合

条件

メモリ所要量の計算式（単位：キロバイト）

32ビットモードの場合

DS

↑｛

　　4×a＋56016×b＋53016×c＋2440×d＋1724×e

　　＋（94008×f）÷500＋（4008×g）÷1000＋440720＋h＋i＋j

　　＋108428×m

　｝÷1024↑

BES

↑（4×a＋252755＋k）÷1024↑

FES

0.52

MGR

9.8

64ビットモードの場合

DS

↑{

　　4×a＋56024×b＋53024×c＋3040×d＋1736×e

　　＋（100016×f）÷500＋（4012×g）÷1000＋450720＋h＋i＋j

　　＋108432×m

　}÷1024↑

BES

↑（4×a＋261112＋k）÷1024↑

FES

0.53

MGR

9.8

a：pd_max_rdarea_noの値

b：initialize rdarea文実行時の自RDエリア内のインデクス数＋他RDエリアのインデクス数

c：initialize rdarea文実行時のLOB列の総数

d：initialize rdarea文実行時のLOB属性の抽象データ型の総数

e：initialize rdarea文実行時のプラグイン列とプラグインインデクスの総数

f：initialize rdarea文実行時の抽象データ型の総数

g：initialize rdarea文実行時の自RDエリア格納表のASSIGN LISTの総数

h：46744

create rdarea文でデータディクショナリLOB用RDエリアを追加する場合に加算します。

i：88064

alter system文でディクショナリ表の参照権限を変更する場合に加算します。

j：54732

alter system文でディクショナリ表の列属性MCHARにする場合に加算します。

k：2200

initialize rdarea文を実行する場合に加算します。

m：move rdarea文を実行する場合に次に示す計算式を加算します。

move rdarea文を実行しない場合0になります。

↑（192×移動対象RDエリア数＋160×移動対象RDエリアの総HiRDBファイル数＋136×移動対象RDエリアのうちレプリカRDエリアの総HiRDBファイル数＋8×移動対象RDエリアに格納されている表の総数＋8×移動対象RDエリアに格納されているインデクスの総数＋8×移動対象RDエリアに格納されているLOB列の総数）÷102400↑

18.2.6　統計解析ユティリティ（pdstedit）実行時のメモリ所要量

統計解析ユティリティ（pdstedit）実行時のメモリ所要量は，次に示す計算式で求めます。

条件

メモリ所要量の計算式（単位：キロバイト）

HiRDB/シングルサーバの場合

16384※＋1.5×ホスト数×HiRDBサーバ数×UAP数

HiRDB/パラレルサーバの場合

注※

64ビットモードの場合は18432です。

18.2.7　データベース状態解析ユティリティ（pddbst）実行時のメモリ所要量

データベース状態解析ユティリティ（pddbst）実行時のメモリ所要量は，次に示す計算式で求めます。計算式の変数については「計算式で使用する変数」を参照してください。

(1)　HiRDB/シングルサーバの場合

条件

メモリ所要量の計算式（単位：キロバイト）

32ビットモードの場合

9425＋↑｛（α＋β）÷1024｝↑

64ビットモードの場合

15311＋↑｛（α＋β）÷1024｝↑

(2)　HiRDB/パラレルサーバの場合

条件

メモリ所要量の計算式（単位：キロバイト）

32ビットモードの場合

MGR

5117 ＋ ↑{ α ÷ 1024 }↑

DS

4177 ＋ ↑{ β ÷ 1024 }↑

BES※

64ビットモードの場合

MGR

5645＋↑｛α÷1024｝↑

DS

8329＋↑｛β÷1024｝↑

BES※

注※

解析対象の表やインデクスが格納されているバックエンドサーバごとに計算する必要があります。

(3)　計算式で使用する変数

α（単位：バイト）：

｛28000＋A＋（10592×a）＋（10592×b）＋（10592×c）＋（2264×d）＋（848×e）＋（272×f）＋（432×g）＋（304×h）｝

β（単位：バイト）：

｛100000＋（1024×d）＋（2784×i）＋（2784×j）＋（2784×k）｝

注

そのほかの変数については，「データベース作成ユティリティ（pdload）実行時のメモリ所要量」の「計算式で使用する変数」で説明しています。

18.2.8　最適化情報収集ユティリティ（pdgetcst）実行時のメモリ所要量

最適化情報収集ユティリティ（pdgetcst）実行時のメモリ所要量は，次に示す計算式で求めます。

条件

メモリ所要量の計算式（単位：キロバイト）

HiRDB/シングルサーバの場合

6060＋0.1×表格納RDエリア数＋0.07×インデクス格納RDエリア数＋1.0×インデクス数＋0.04×スキーマ内表数＋1.0×サーバ数＋11×列数

HiRDB/パラレルサーバの場合

BES

1813＋0.06×表格納RDエリア数＋0.05×インデクス格納RDエリア数＋0.03×インデクス数

MGR

3336＋0.1×表格納RDエリア数＋0.07×インデクス格納RDエリア数＋1.0×インデクス数＋0.04×スキーマ内表数＋1.0×サーバ数＋11×列数

DS

16402

注

上記のほかに次のSQLが使用するメモリ所要量を加算します。

SELECT 内部情報※,インデクス第一構成列名 FROM 認可識別子.表識別子
    ORDER BY インデクス第一構成列名 WITHOUT LOCK NOWAIT;
SELECT FLOAT (COUNT(*)) FROM 認可識別子.表識別子 WITHOUT LOCK NOWAIT;
SELECT FLOAT (COUNT(インデクス第一構成列名))
     FROM 認可識別子.表識別子 WITHOUT LOCK NOWAIT;
ALTER TABLE 認可識別子.表識別子 CHANGE LOCK ROW;

注※

内部情報は12バイトです。したがって，インデクス第一構成列のほかに12バイトの文字列（CHAR(12)）を検索するSQLを発行したものとして見積もってください。

SQLが使用するメモリ所要量については，次の箇所を参照してください。

HiRDB/シングルサーバの場合

「SQL実行時に必要なメモリ所要量の計算式」

「SQL前処理時に必要なメモリ所要量の計算式」

HiRDB/パラレルサーバの場合

「SQL実行時に必要なメモリ所要量の計算式」

「SQL前処理時に必要なメモリ所要量の計算式」

18.2.9　データベース複写ユティリティ（pdcopy）実行時のメモリ所要量

データベース複写ユティリティ（pdcopy）実行時のメモリ所要量は，次に示す計算式で求めます。

(1)　HiRDB/シングルサーバの場合

条件

メモリ所要量の計算式（単位：キロバイト）

シングルサーバ

88＋バックアップファイル数×2×MAX（32，pd_utl_buff_sizeの値）

＋バックアップファイル数×｛（バックアップ対象RDエリア数＋9）÷10｝×6

＋｛（全バックアップ対象RDエリア構成ファイル数＋25）÷16｝×8＋100

＋49＋バックアップファイル数×2×MAX（32，pd_utl_buff_sizeの値）＋64

＋バックアップファイル数×｛（バックアップ対象RDエリア数＋9）÷10｝×6

＋｛（全バックアップ対象RDエリア構成ファイル数＋25）÷16｝×8＋100

●バックアップファイルがこのサーバマシンにある場合に加算

＋63＋バックアップファイル数×（2×MAX（32，pd_utl_buff_sizeの値）×2

＋バックアップファイル数×｛（バックアップ対象RDエリア数＋9）÷10｝×6

＋｛（全バックアップ対象RDエリア構成ファイル数＋25）÷16｝×8＋100＋1024

●差分バックアップを取得する場合に加算

＋32×2＋↑（512＋128×バックアップ対象RDエリア数）÷32768↑×32

＋↑（256＋128×バックアップ対象RDエリア数＋a＋8×b）÷32768↑×32×2

ユティリティ専用ユニット

63＋バックアップファイル数×（2×MAX（32，pd_utl_buff_sizeの値）×2

＋バックアップファイル数×｛（バックアップ対象RDエリア数＋9）÷10｝×6

＋｛（全バックアップ対象RDエリア構成ファイル数＋25）÷16｝×8＋100＋1024

ａ：-bオプションに指定するバックアップファイルの名称長（バイト）

複数のバックアップファイルを指定する場合は，合計の名称長になります。

ｂ：-bオプションに指定するバックアップファイルの数

(2)　HiRDB/パラレルサーバの場合

条件

メモリ所要量の計算式（単位：キロバイト）

MGR

88＋バックアップファイル数×2×MAX（32，pd_utl_buff_sizeの値）

＋バックアップファイル数×｛（バックアップ対象RDエリア数＋9）÷10｝×6

＋｛（全バックアップ対象RDエリア構成ファイル数＋25）÷16｝×8＋100

●差分バックアップを取得する場合に加算

＋32×2＋↑（512＋128×バックアップ対象RDエリア数）÷32768↑×32

＋↑（256＋128×バックアップ対象RDエリア数＋a＋8×b）÷32768↑×32×2

DS

49＋バックアップファイル数×2×MAX（32，pd_utl_buff_sizeの値）＋64

＋バックアップファイル数×｛（バックアップ対象RDエリア数＋9）÷10｝×6

＋｛（全バックアップ対象RDエリア構成ファイル数＋25）÷16｝×8＋100

BES

バックアップファイルがあるサーバマシン

63＋バックアップファイル数×2×MAX（32，pd_utl_buff_sizeの値）

×(バックアップ対象サーバ数＋1）

＋バックアップファイル数×｛（バックアップ対象RDエリア数＋9）÷10｝×6

＋｛（全バックアップ対象RDエリア構成ファイル数＋25）÷16｝×8＋100＋1024

ａ：-bオプションに指定するバックアップファイルの名称長（バイト）

複数のバックアップファイルを指定する場合は，合計の名称長になります。

ｂ：-bオプションに指定するバックアップファイルの数

18.2.10　データベース回復ユティリティ（pdrstr）実行時のメモリ所要量

データベース回復ユティリティ（pdrstr）実行時のメモリ所要量は，次に示す計算式で求めます。

(1)　HiRDB/シングルサーバの場合

条件

メモリ所要量の計算式（単位：キロバイト）

シングルサーバ

65＋｛（回復対象RDエリア数＋9）÷10｝×6

＋｛（回復対象RDエリアの構成ファイル数＋25）÷16｝×8＋50

＋98＋2×MAX（32，pd_utl_buff_sizeの値）

＋｛（回復対象RDエリア数＋9）÷10｝×6＋c

＋｛（回復対象RDエリアの構成ファイル数＋25）÷16｝×8＋100

＋｛（回復対象RDエリア数＋99）÷100｝×5

●バックアップファイルがこのサーバマシンにある場合に加算

＋100＋2×MAX（32，pd_utl_buff_sizeの値）

＋｛（回復対象RDエリア数＋9）÷10｝×6

＋｛（回復対象RDエリアの構成ファイル数＋25）÷16｝×8＋100＋1024

●アンロードログファイル，又はシステムログファイルを入力する場合に加算

＋57＋2×MAX（32，pd_utl_buff_sizeの値）

＋｛（回復対象RDエリア数＋9）÷10｝×6＋64

＋｛（回復対象RDエリアの構成ファイル数＋25）÷16｝×8＋100＋d

＋0.6×回復対象RDエリア数＋ソート用ワークバッファサイズ（-yオプションの値）

●差分バックアップを使用した回復をする場合に加算

＋32×2＋↑（512＋128×バックアップ対象RDエリア数）÷32768↑×32

＋↑（256＋128×バックアップ対象RDエリア数＋a＋8×b）÷32768↑×32

＋↑（32×差分バックアップの継続回数）÷1024↑

ユティリティ専用ユニット

100＋2×MAX（32，pd_utl_buff_sizeの値）

＋｛（回復対象RDエリア数＋9）÷10｝×6

＋｛（回復対象RDエリアの構成ファイル数＋25）÷16｝×8＋100＋1024

ａ：-bオプションに指定するバックアップファイルの名称長（バイト）

複数のバックアップファイルを指定する場合は，合計の名称長になります。

ｂ：-bオプションに指定するバックアップファイルの数

ｃ：書き込みバッファサイズを指定している場合はMAX（64，書き込みバッファサイズ），指定していない場合は60

書き込みバッファサイズは-Yオプションの指定値になります。

ｄ：

32ビットモードの場合：

640＋8×↑最大同時実行トランザクション数÷100↑

＋5×↑回復対象RDエリア数÷100↑

＋回復対象RDエリアの最大ページサイズ×54

＋9×ロールバック対象トランザクション数

＋0.02×回復対象RDエリアの構成ファイル数

＋↑（304＋36＋4×（回復対象RDエリア数−1）

　　＋352＋304×（回復対象RDエリア数−1）

　　＋96＋4×（回復対象RDエリア数−1）

　　＋384＋320×（回復対象RDエリア数−1）＋16）÷1024↑

64ビットモードの場合：

640＋11×↑最大同時実行トランザクション数÷100↑

＋6×↑回復対象RDエリア数÷100↑

＋回復対象RDエリアの最大ページサイズ×54

＋9×ロールバック対象トランザクション数

＋0.03×回復対象RDエリアの構成ファイル数

＋↑（304＋40＋8×（回復対象RDエリア数−1）

　　＋400＋336×（回復対象RDエリア数−1）

　　＋168＋8×（回復対象RDエリア数−1）

　　＋408＋336×（回復対象RDエリア数−1）＋16）÷1024↑

(2)　HiRDB/パラレルサーバの場合

条件

メモリ所要量の計算式（単位：キロバイト）

MGR

65＋｛（回復対象RDエリア数＋9）÷10｝×6

＋｛（回復対象RDエリアの構成ファイル数＋25）÷16｝×8＋50

●差分バックアップを使用した回復をする場合に加算

＋32×2＋↑（512＋128×バックアップ対象RDエリア数）÷32768↑×32

＋↑（256＋128×バックアップ対象RDエリア数＋a＋8×b）÷32768↑×32

＋↑（32×差分バックアップの継続回数）÷1024↑

DS

35＋2×MAX（32，pd_utl_buff_sizeの値）＋100

＋98＋2×MAX（32，pd_utl_buff_sizeの値）

＋｛（回復対象RDエリア数＋9）÷10｝×6＋c

＋｛（回復対象RDエリアの構成ファイル数＋25）÷16｝×8＋100

＋｛（回復対象RDエリア数＋99）÷100｝×5

●アンロードログファイル，又はシステムログファイルを入力する場合に加算

＋57＋2×MAX（32，pd_utl_buff_sizeの値）

＋｛（回復対象RDエリア数＋9）÷10｝×6＋64

＋｛（回復対象RDエリアの構成ファイル数＋25）÷16｝×8＋100＋d

＋0.6×回復対象RDエリア数＋ソート用ワークバッファサイズ（-yオプションの値）

BES

98＋2×MAX（32，pd_utl_buff_sizeの値）

＋｛（回復対象RDエリア数＋9）÷10｝×6＋c

＋｛（回復対象RDエリアの構成ファイル数＋25）÷16｝×8＋100

＋｛（回復対象RDエリア数＋99）÷100｝×5

●アンロードログファイル，又はシステムログファイルを入力する場合に加算

＋57＋2×MAX（32，pd_utl_buff_sizeの値）

＋｛（回復対象RDエリア数＋9）÷10｝×6＋64

＋｛（回復対象RDエリアの構成ファイル数＋25）÷16｝×8＋100＋d

＋0.6×回復対象RDエリア数＋ソート用ワークバッファサイズ(-yオプションの値）

バックアップファイルがあるサーバマシン

100＋2×MAX（32，pd_utl_buff_size）×回復対象サーバ数

＋｛（回復対象RDエリア数＋9）÷10｝×6

＋｛（回復対象RDエリア構成ファイル数＋25）÷16｝×8＋100＋1024

ａ：-bオプションに指定するバックアップファイルの名称長（バイト）

複数のバックアップファイルを指定する場合は，合計の名称長になります。

ｂ：-bオプションに指定するバックアップファイルの数

ｃ：書き込みバッファサイズを指定している場合はMAX（64，書き込みバッファサイズ），指定していない場合は60

書き込みバッファサイズは-Yオプションの指定値になります。

ｄ：

32ビットモードの場合：

640＋8×↑最大同時実行トランザクション数÷100↑

＋5×↑回復対象RDエリア数÷100↑

＋回復対象RDエリアの最大ページサイズ×54

＋9×ロールバック対象トランザクション数

＋0.02×回復対象RDエリアの構成ファイル数

＋↑（304＋36＋4×（回復対象RDエリア数−1）

　　＋352＋304×（回復対象RDエリア数−1）

　　＋96＋4×（回復対象RDエリア数−1）

　　＋384＋320×（回復対象RDエリア数−1）

　　＋16＋32×回復対象RDエリア数）÷1024↑

64ビットモードの場合：

640＋11×↑最大同時実行トランザクション数÷100↑

＋6×↑回復対象RDエリア数÷100↑

＋回復対象RDエリアの最大ページサイズ×54

＋9×ロールバック対象トランザクション数

＋0.03×回復対象RDエリアの構成ファイル数

＋↑（304＋40＋8×（回復対象RDエリア数−1）

　　＋400＋336×（回復対象RDエリア数−1）

　　＋168＋8×（回復対象RDエリア数−1）

　　＋408＋336×（回復対象RDエリア数−1）

　　＋16＋48×回復対象RDエリア数）÷1024↑

18.2.11　ディクショナリ搬出入ユティリティ（pdexp）実行時のメモリ所要量

ディクショナリ搬出入ユティリティ（pdexp）実行時のメモリ所要量は，次に示す計算式で求めます。

(1)　HiRDB/シングルサーバの場合

条件

メモリ所要量の計算式（単位：キロバイト）

32ビットモード

SDS

1307＋6.7×↑CTL÷100↑＋0.07×CTL

搬出ファイルのあるホスト

4499＋0.07×CTL＋0.11×CHK＋1.5×FKY＋CSZ＋0.5×CMN＋0.01×（CHK＋FKY＋CMN＋DIV＋10）＋0.6×DIV＋DEF＋0.06×LOB＋0.2×TBL＋SQL＋8791

64ビットモード

SDS

1494＋6.7×↑CTL÷100↑＋0.07×CTL

搬出ファイルのあるホスト

4582＋0.07×CTL＋0.11×CHK＋1.5×FKY＋CSZ＋0.5×CMN＋0.01×（CHK＋FKY＋CMN＋DIV＋10）＋0.6×DIV＋DEF＋0.06×LOB＋0.2×TBL＋SQL＋8791

(2)　HiRDB/パラレルサーバの場合

条件

メモリ所要量の計算式（単位：キロバイト）

32ビットモード

MGR

1714＋6.7×↑CTL÷100↑＋0.07×CTL

搬出ファイルのあるホスト

4907＋0.07×CTL＋0.11×CHK＋1.5×FKY＋CSZ＋0.5×CMN＋0.01×（CHK＋FKY＋CMN＋DIV＋10）＋0.6×DIV＋DEF＋0.06×LOB＋0.2×TBL＋SQL＋8791

64ビットモード

MGR

2016＋6.7×↑CTL÷100↑＋0.07×CTL

搬出ファイルのあるホスト

5293＋0.07×CTL＋0.11×CHK＋1.5×FKY＋CSZ＋0.5×CMN＋0.01×（CHK＋FKY＋CMN＋DIV＋10）＋0.6×DIV＋DEF＋0.06×LOB＋0.2×TBL＋SQL＋8791

(3)　計算式で使用する変数

CMN：列数

CHK：検査制約数

CSZ：検査制約の検索条件の合計サイズ（SQL_TABLES表のCHK_SOURCE_LENの値）（単位：バイト）

CTL：制御文ファイルに指定された制御数

DEF：DEFAULT句の最大定義長（単位：バイト）

DIV：分割条件数

FKY：外部キーの数

LOB：LOB格納用ＲＤエリア数

SQL：次のSQL文が使用するメモリ所要量

表の搬出入の場合：CREATE TABLE文

プロシジャの搬出入の場合：CREATE PROCEDURE文

トリガの搬出入の場合：CREATE TRIGGER文

これらのメモリ所要量については，「SQL実行時に必要なメモリ所要量の計算式」，及び「SQL前処理時に必要なメモリ所要量の計算式」を参照してください。

TBL：実際に搬出入する表，プロシジャ，トリガ数（プロシジャ，トリガの場合はCTLと同じ）

18.2.12　アクセスパス表示ユティリティ（pdvwopt）実行時のメモリ所要量

アクセスパス表示ユティリティ（pdvwopt）実行時のメモリ所要量は，次に示す計算式で求めます。

条件

メモリ所要量の計算式（単位：キロバイト）

HiRDB/シングルサーバの場合

a

Σ bi×0.7＋200

i=1

HiRDB/パラレルサーバの場合

FES

a：SQL中の問合せ数

bi：問合せ中の表数

18.2.13　リバランスユティリティ（pdrbal）実行時のメモリ所要量

リバランスユティリティ（pdrbal）実行時のメモリ所要量は，次に示す計算式で求めます。

(1)　HiRDB/シングルサーバの場合

メモリ所要量の計算式（単位：キロバイト）

8756※３＋536＋0.02×列数＋0.2×移動先RDエリア数

＋1.7×移動元RDエリア数＋0.26×移動先RDエリア数×インデクス数

＋（0.09＋↑平均index文ファイル長÷1024↑）×index文数

＋（0.02＋↑平均ディレクトリ長÷1024↑）×（idxwork文数＋sort文数）

＋↑（制御情報ファイル長＋実行結果ファイル長）÷1024↑

＋0.05×列数＋0.05×RDエリア数＋0.15×インデクス数

＋0.05×インデクス格納RDエリア数

＋550×1024＋ソートワークサイズ※１

●-nオプションを指定した場合

＋RDエリアのページ長※２×一括入出力バッファ面数×ｙ

●対象表にLOB列がある場合

＋64＋0.01×LOB列数＋0.18×移動先RDエリア数

＋0.09×移動元RDエリア数＋0.08×LOB格納RDエリア数

●対象表にBINARY列がある場合

＋33×（BINARY列数×移動先RDエリア数×移動元RDエリア数）

＋BINARY列の場合に使用するバッファ長※５

●対象表にプラグインが提供する抽象データ型がある場合

＋40＋（0.27＋2×抽象データ型長）×抽象データ型の列数

＋0.3×unld_func指定数

＋（128＋0.11×LOB属性数＋0.1×unld_func指定関数数

＋0.07×抽象データ型属性数）×抽象データ型の列数

＋（33×BINARY属性数×移動先RDエリア数×移動元RDエリア数）×2

＋0.01×プラグインインデクス数＋0.19×unld_func文数

＋（↑平均unld_func文長÷1024↑×unld_func文数）

＋（↑平均reld_func文長÷1024↑×reld_func文数）

＋抽象データ型列数×1＋（LOB属性数×0.05）×RDエリア数

＋データ型プラグイン数×10＋プラグインインデクス数×10

＋プラグインのメモリ所要量

●インデクス作成方法に，インデクス一括作成モード又はインデクス情報出力モードを指定していて，次の条件を満たす場合

　・表分割数×インデクス定義数＞プロセスのオープン数の上限-576

＋2048

●圧縮列がある場合

＋圧縮分割サイズ※４×z＋RDエリアのページ長※２

ｙ：次に示すどちらかの値を代入してください。

FIXハッシュ分割表にリバランス機能を使用した場合

（↑1024÷表全体の格納RDエリア数↑）×該当サーバ内の表格納RDエリア数

そのほかの場合

1

z：次に示すどちらかの値を代入してください。

占有モード（-k exclusive）の場合：2

共有モード（-k share）の場合：1

注※1

インデクスの一括作成時（-i c又は省略）に加算します。

注※2

表を横分割したRDエリアごとにページ長が異なる場合は，ページ長の最大値で計算してください。

注※3

64ビットモードの場合は9764です。

注※4

圧縮分割サイズは，全圧縮列中の最大値で計算してください。

注※5

BINARY列の場合に使用するバッファ長は，次の値を使用してください。

占有モードの場合

0

共用モードの場合

n

Σ（定義長i）

i=1

n：BINARY列数

(2)　HiRDB/パラレルサーバの場合

条件

メモリ所要量の計算式（単位：キロバイト）

MGR

1498※３＋2＋0.05×列数＋0.05×RDエリア数＋0.15×インデクス数

＋0.05×インデクス格納RDエリア数

＋（0.09＋↑平均index文ファイル長÷1024↑）×index文数

＋（0.02＋↑平均ディレクトリ長÷1024↑）×（idxwork文数＋sort文数）

＋↑(制御情報ファイル長＋実行結果ファイル長）÷1024↑

●対象表にLOB列がある場合

＋0.08×LOB格納RDエリア数

●対象表にプラグインが提供する抽象データ型がある場合

＋0.19×unld_func文数

＋（↑平均unld_func文長÷1024↑×unld_func文数）

＋（↑平均reld_func文長÷1024↑×reld_func文数）

DS

1455※４＋32＋0.33×移動先BES数＋0.3×移動元BES数

＋0.2×移動先RDエリア数＋0.22×移動元RDエリア数＋0.34×FES数

＋（0.09＋↑平均index文ファイル長÷1024↑）×index文数

＋（0.02＋↑平均ディレクトリ長÷1024↑）×（idxwork文数＋sort文数）＋0.05×列数＋0.05×RDエリア数＋0.15×インデクス数

＋0.05×インデクス格納RDエリア数

●対象表にLOB列がある場合

＋0.08×LOB格納RDエリア数

●対象表にBINARY列がある場合

＋33×（BINARY列数×移動先RDエリア数×移動元RDエリア数）

●対象表にプラグインが提供する抽象データ型がある場合

＋0.01×移動先BES数＋0.19×unld_func文数

＋（↑平均unld_func文長÷1024↑×unld_func文数）

＋（↑平均reld_func文長÷1024↑×reld_func文数）

＋抽象データ型列数×1＋（LOB属性数×0.05）×RDエリア数

＋データ型プラグイン数×10＋プラグインインデクス数×10

BES

6601※５＋50＋（517＋0.01×列数）×移動先BES数

＋（33＋0.01×列数）×移動元BES数＋0.2×移動先RDエリア数

＋1.7×移動元RDエリア数＋0.01×列数

＋0.26×移動先RDエリア数×インデクス数

＋（0.09＋↑平均index文ファイル長÷1024↑）×index文数

＋（0.02＋↑平均ディレクトリ長÷1024↑）×（idxwork文数＋sort文数）

＋0.05×列数＋0.05×RDエリア数＋0.15×インデクス数

＋0.05×インデクス格納RDエリア数

＋550×1024＋ソートワークサイズ※１

●-nオプションを指定した場合

＋RDエリアのページ長※２×一括入出力バッファ面数×ｙ

●対象表にLOB列がある場合

＋32＋0.01×LOB列数＋（32＋0.01×LOB列数）×移動先BES数

＋0.18×移動先RDエリア数＋0.1×移動元RDエリア数

＋0.08×LOB格納RDエリア数

●対象表にBINARY列がある場合

＋33×（BINARY列数×移動先RDエリア数×移動元RDエリア数）

＋BINARY列の場合に使用するバッファ長※７

●対象表にプラグインが提供する抽象データ型がある場合

＋40＋（0.27＋2×抽象データ型長）×抽象データ型の列数

＋0.3×unld_func指定数

＋｛（64＋0.05×LOB属性数）×抽象データ型列数｝×移動先BES数

＋｛（64＋0.01×unld_func指定関数数＋0.07×抽象データ型属性数

＋0.05×LOB属性数）×抽象データ型列数｝×移動元BES数

＋（33×BINARY属性数×移動先RDエリア数×移動元RDエリア数）×2

＋ 0.01×プラグインインデクス数＋0.19×unld_func文数

＋（↑平均unld_func文長÷1024↑×unld_func文数）

＋（↑平均reld_func文長÷1024↑×reld_func文数）

＋抽象データ型列数×1＋（LOB属性数×0.05）×RDエリア数

＋データ型プラグイン数×10＋プラグインインデクス数×10

＋プラグインのメモリ所要量

●インデクス作成方法に，インデクス一括作成モード又はインデクス情報出力モードを指定していて，次の条件を満たす場合

　・表分割数×インデクス定義数＞プロセスのオープン数の上限-576

＋2048

●圧縮列がある場合

＋圧縮分割サイズ※６×z＋RDエリアのページ長※２

ｙ：次に示すどちらかの値を代入してください。

FIXハッシュ分割表にリバランス機能を使用した場合

（↑1024÷表全体の格納RDエリア数↑）×該当サーバ内の表格納RDエリア数

そのほかの場合

1

z：次に示すどちらかの値を代入してください。

占有モード（-k exclusive）の場合：2

共有モード（-k share）の場合：1

注※1

インデクスの一括作成時（-i c又は省略）に加算します。

注※2

表を横分割したRDエリアごとにページ長が異なる場合は，ページ長の最大値で計算してください。

注※3

64ビットモードの場合は1790です。

注※4

64ビットモードの場合は1671です。

注※5

64ビットモードの場合は6908です。

注※6

圧縮分割サイズは，全圧縮列中の最大値で計算してください。

注※7

BINARY列の場合に使用するバッファ長は，次の値を使用してください。

占有モードの場合

　m

（Σ（定義長i）

　i=1

　n

＋Σ（定義長i×9））×移動先BES数

　i=1

m：圧縮指定を指定していないBINARY列の数

n：圧縮指定を指定しているBINARY列の数

共用モードの場合

n

Σ（定義長i）×移動先BES数

i=1

n：BINARY列数

18.2.14　空きページ解放ユティリティ（pdreclaim）及びグローバルバッファ常駐化ユティリティ（pdpgbfon）実行時のメモリ所要量

空きページ解放ユティリティ（pdreclaim）及びグローバルバッファ常駐化ユティリティ（pdpgbfon）実行時のメモリ所要量は，次に示す計算式で求めます。

条件

メモリ所要量の計算式

（単位：キロバイト）

HiRDB/シングルサーバの場合（32ビットモードの場合）

800＋W

HiRDB/シングルサーバの場合（64ビットモードの場合）

850＋W

HiRDB/パラレルサーバの場合

（32ビットモードの場合）

システムマネジャ

800＋X

-sオプションで指定したサーバ※１

Y

バックエンドサーバ※２

Z

HiRDB/パラレルサーバの場合

（64ビットモードの場合）

システムマネジャ

850＋X

-sオプションで指定したサーバ※１

Y

バックエンドサーバ※２

Z

注※1

-sオプション省略時は，処理対象表格納RDエリアを1個目に定義したサーバです。

注※2

バックエンドサーバが複数ある場合は，バックエンドサーバ数だけメモリ所要量を加算します。

W：データベース再編成ユティリティ（pdrorg）実行時のシングルサーバのメモリ所要量

X：データベース再編成ユティリティ（pdrorg）実行時のMGRのメモリ所要量

Y：データベース再編成ユティリティ（pdrorg）実行時のDSのメモリ所要量

Z：データベース再編成ユティリティ（pdrorg）実行時のBESのメモリ所要量

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）実行時のメモリ所要量については，「データベース再編成ユティリティ（pdrorg）実行時のメモリ所要量」を参照してください。

18.2.15　整合性チェックユティリティ（pdconstck）実行時のメモリ所要量

整合性チェックユティリティ（pdconstck）実行時のメモリ所要量は，次に示す計算式で求めます。

条件

メモリ所要量の計算式

（単位：キロバイト）

HiRDB/シングルサーバの場合

32ビットモードの場合

13995＋α

64ビットモードの場合

14766＋α

HiRDB/パラレルサーバの場合

32ビットモードの場合

MGR

6675＋α

DS

5910＋β

64ビットモードの場合

MGR

7252＋α

DS

8740＋β

α：次に示す計算式から求められる値

2175

＋0.14×列数

＋0.09×表格納RDエリア数

＋0.23×インデクス数

＋0.09×インデクス格納RDエリア数

＋0.09×LOB列格納RDエリア数

外部キー数

＋Σ（42＋0.47×外部キー構成列数r）

r=1

検査制約数

＋Σ（5＋0.29×探索条件中の列数c＋0.85

c=1

×探索条件中のAND及びORの数c＋探索条件長c）

β：次に示す計算式から求められる値

0.2

＋0.02×表格納RDエリア数

＋0.02×インデクス格納RDエリア数

＋0.02×LOB列格納RDエリア数

18.2.16　パラレルローディング（pdparaload）実行時のメモリ所要量

パラレルローディング（pdparaload）実行時のメモリ所要量は，次に示す計算式で求めます。

パラレルローディング実行時のメモリ所要量（単位：キロバイト）
　　＝1000＋pdparaload制御文ファイルの容量＋10＋10＋R
　　　　R
　　　＋Σ（RDエリア単位のデータロード実行に必要なメモリ容量i）
　　　 i=1

R：表を構成するRDエリア数

注

pdparaloadコマンドは，表を構成するRDエリアの数だけ，内部でRDエリア単位のデータロード（pdload）を実行します。そのため，pdparaloadは，RDエリア単位のデータロード実行に必要なメモリ所要量を，表を構成するRDエリア数分使用します。RDエリア単位のデータロード実行に必要なメモリ所要量については，「データベース作成ユティリティ（pdload）実行時のメモリ所要量」を参照してください。

19　OSのオペレーティングシステムパラメタの見積もり

この章では，OSのオペレーティングシステムパラメタ（カーネルパラメタ）の見積もり方法について説明します。

19.1　AIXのオペレーティングシステムパラメタの見積もり

19.1.1　AIXのオペレーティングシステムパラメタの指定方法

ここでは，AIXのオペレーティングシステムパラメタ（カーネルパラメタ）の見積もりについて説明します。オペレーティングシステムパラメタの値が小さいと，HiRDBが正しく動作しないことがあります。AIXのオペレーティングシステムパラメタの指定値の目安を次の表に示します。

表19‒1　AIXのオペレーティングシステムパラメタの指定値の目安

オペレーティングシステムパラメタ

指定値の目安

data_hard

パラメタの省略値が-1（unlimit）のため，特に必要がなければ変更しないでください。

stack_hard

パラメタの省略値で十分大きいため，特に必要がなければ変更しないでください。

nofiles

HiRDBが計算して設定するため，指定する必要はありません。

nofiles_hard

パラメタの省略値が-1（unlimit）のため，特に必要がなければ変更しないでください。

maxuproc

MAX（pd_max_server_processの値＋ｅ，512）以上を指定してください。

ただし，サーバマシン上で稼働するほかのプログラムが必要とする値の方が大きい場合は，その値を指定してください。

EXTSHM環境変数

32ビットモードのHiRDBの場合，ONを指定してください（ただし，1プロセスでアタッチする共用メモリセグメント数が11未満の場合は指定しないでください）。64ビットモードのHiRDBの場合，使用する機能によって設定値が変わります。

ｅ：同時実行するコマンド（ユティリティを含む）の最大数

注

システムで同時にオープンできる最大ファイル数は，「maxuproc×nofiles×固定ライセンス数」で調整できます。

システムにログインするユーザの最大数は固定ライセンス数で調整できます。

システム全体で同時に実行するプロセスの総数の最大数は，「maxuproc×固定ライセンス数」で調整できます。

注意事項

TCPポートがTIME_WAIT状態となり，システム全体のTCPポートが不足し，トランザクションがエラーとなったり，HiRDBが異常終了したりすることがあります。このような現象が発生した場合，オペレーティングシステムパラメタの設定によって，ポート数不足の発生を回避してください。詳細については，「ポート数不足を回避する方法」を参照してください。

(1)　AIX固有のパラメタ指定

(a)　環境変数の指定

AIXの場合，システム共通定義に，次に示す環境変数を指定する必要があります。なお，PSALLOC，NODISCLAIM，及びCORE_NOSHM環境変数は，システム共通定義への指定は不要です。

また，次に示す環境変数はHiRDBコマンド実行環境にも設定する必要があります。システム共通定義に設定した環境変数は，HiRDBコマンド実行環境の設定値を同じ値にしてください。環境変数の設定方法については，各シェルのマニュアルを参照してください。

EXTSHM

32ビットモードのHiRDBの場合，プロセス空間の共用メモリ領域数の制限をなくすことを示す「ON」を設定します。

64ビットモードのHiRDBの場合，共用メモリのページ固定機能を使用するときは，OSのページ固定機能を有効にするためputenv EXTSHM ONを指定しません（省略します）。また，64ビットモードのHiRDBサーバの場合で，32ビットモードのクライアントプロセスとの間でプロセス間メモリ通信機能を使用するときには，プロセス空間の共用メモリ領域数の制限をなくすことを示すONを指定します。

アドレスモードと使用する機能の組み合わせに対するEXTSHM環境変数の指定形式を次に示します。

HiRDBサーバのアドレスモード

共用メモリのページ固定機能※1

32ビットモードのクライアントプロセスとの間のプロセス間メモリ通信機能

EXTSHM環境変数の指定形式

32ビットモード

−※2

○

putenv EXTSHM ON※3

×

64ビットモード

○

○

−※4

×

指定しません

×

○

putenv EXTSHM ON

×

−※5

（凡例）

○：使用時

×：未使用時

−：該当しません。

注※1

共用メモリのページ固定は，pd_shmpool_attributeオペランド又はpd_dbbuff_attributeオペランドにfixedを設定した場合に使用します。詳細は，マニュアル「HiRDB システム定義」の「pd_shmpool_attributeオペランド」又は「pd_dbbuff_attributeオペランド」を参照してください。

注※2

サポートしていません。

注※3

共用メモリの1セグメントのサイズが256メガバイト未満の場合は，プロセス停止時の共用メモリデタッチ処理で，OSが4キロバイト単位の共用メモリページ解放を行います。そのため，CPU使用率が上がり，系切り替えが発生することがあります。1プロセスでアタッチする共用メモリセグメント数（pdls -d memコマンドで確認できる共用メモリセグメント数）が11未満の場合は，EXTSHM=ONの指定をしないでください。

注※4

共用メモリのページ固定機能と32ビットモードのクライアントプロセスとの間のプロセス間メモリ通信機能を同時に使用できません。

注※5

指定不要です。

PSALLOC

HiRDBコマンド実行環境に，メモリ確保時に必要なページスペースをすぐに確保することを示す「early」を設定します。同時にNODISCLAIMの指定も必要です。ただし，むだなページングスペースを生む可能性があります。

NODISCLAIM

HiRDBコマンド実行環境に，free()に対するコールの処理方法として，nodisclaim()の発行抑止をする「true」を設定します。

LDR_CNTRL

32ビットモードの場合，カーネルの従来の区分化より大きいデータエリアを扱うことができるようにするために指定します。「MAXDATA=0x40000000」を設定してください。64ビットモードの場合，指定不要です。

CORE_NOSHM

HiRDBコマンド実行環境に，プロセス障害時に出力されるcoreファイルに，共用メモリ領域を含まないようにするために「""」を指定します。詳細は「coreファイルの出力情報の制限」を参照してください。

(b)　/etc/security/limitsファイルの指定値の注意事項

rootユーザとHiRDB管理者は，次の指定値に注意してください。

data

プロセスのヒープ領域がこの制限値を超えるとエラーになります。この制限値を指定する必要がない場合は，-1（unlimited）を指定してください。

fsize，fsize_hard

ファイルサイズがこの制限値を超えるとエラーになります。この制限値を指定する必要がない場合は，-1（unlimited）を指定してください。

(c)　仮想メモリマネージャ(VMM)のチューニングパラメタの指定

特定の機能を使用する場合，次のパラメタを指定します。VMMパラメタはAIXのvmoコマンドで設定できます。vmoコマンドについてはAIXのマニュアルを参照してください。

v_pinshm

共用メモリ・セグメントのページ固定を可能にするための指定です。HiRDBが使用する共用メモリをページ固定する場合，このパラメタに1を指定してください。HiRDBが使用する共用メモリをページ固定する方法は，マニュアル「HiRDB システム定義」の「pd_shmpool_attributeオペランド」又は「pd_dbbuff_attributeオペランド」を参照してください。

maxpin

ページ固定する実メモリの最大パーセンテージを指定します。HiRDBが使用する共用メモリをページ固定する場合，ページ固定するHiRDBの共用メモリサイズを含む，マシン上でページ固定するすべてのメモリのサイズ合計値（OSがページ固定するメモリのサイズも含みます）を，このパラメタに指定したパーセンテージ内の実メモリサイズが上回るように，このパラメタを指定してください。HiRDBが使用する共用メモリをページ固定する方法は，マニュアル「HiRDB システム定義」の「pd_shmpool_attributeオペランド」又は「pd_dbbuff_attributeオペランド」を参照してください。

(d)　coreファイルの出力情報の制限

プロセス障害時に出力されるcoreファイルに，共用メモリ領域を含まないように設定します。

設定内容

HiRDB管理者の環境変数（kシェルの場合）

$ export CORE_NOSHM=

前提条件

システム属性(sys0)のfullcoreパラメタがtrueの場合です。

注意事項

この環境変数CORE_NOSHMが有効かどうかは，使用しているAIXのバージョンに依存します。この環境変数が利用できるかどうかは，OSのマニュアルを参照してください。

HiRDBはOSへの登録時（pdsetupコマンド実行時）に自動的にfullcoreをtrueに設定します。

その後，OSコマンドなどによってfalseに再設定される場合があるため，現在のfullcoreパラメタがtrueであることを確認してください。

この環境変数CORE_NOSHMの設定を/etc/environmentへ記述しないでください。

(e)　JFS/JFS2ファイルシステムへのI/O高負荷によるプログラムの沈み込みについての注意事項

JFS/JFS2ファイルシステムへ大量の出力要求を出すプログラム（pdcopyや大きなサイズのファイルに対するcompress，cp，ddコマンドなど）の実行によって，システムのディスク入出力の性能が飽和状態となって，同一システム上で動作するプログラムが数秒から数十秒沈み込む場合があります。

特に，システムの応答時間を監視するHAモニタやPowerHAによってクラスタシステム運用を行っている場合，系切り替え動作となる場合があります。

このような現象が発生した場合，次のパラメタの設定によって，プログラムの沈み込みの発生を回避してください。

maxpout

minpout

maxpout/minpoutパラメタの設定値の詳細については，OSのマニュアルを参照してください。

(f)　時刻補正の注意事項

NTPプログラムを用いて時刻補正を行う場合は，次の点に注意してください。

NTPの調整方式には，遅延調整方式（Slew方式）を選択して，一度に数十秒以上の大幅な時刻補正が発生しないようにしてください。

AIXの環境設定ファイル（/etc/environment）に「GETTOD_ADJ_MONOTONIC=1」を記述して，時刻が逆転しないようにしてください。

この環境変数GETTOD_ADJ_MONOTONICが有効かどうかは，使用しているAIXのバージョンに依存します。

この環境変数が利用できるかどうかは，OSのマニュアルを参照してください。

19.2　Linuxのオペレーティングシステムパラメタの見積もり

19.2.1　Linuxのオペレーティングシステムパラメタの指定方法

ここでは，Linuxのオペレーティングシステムパラメタ（カーネルパラメタ）の見積もりについて説明します。オペレーティングシステムパラメタの値が小さいと，HiRDBが正しく動作しないことがあります。Linuxのオペレーティングシステムパラメタの指定値の目安を次の表に示します。

表19‒2　Linuxのオペレーティングシステムパラメタの指定値の目安

オペレーティングシステムパラメタ

指定値の目安

オプション設定ファイル例※1

hard nofile

8192を指定してください。

ただし，サーバマシン上で稼働するほかのプログラムが必要とする値の方が大きい場合は，その値を指定してください。

/etc/security/limits.conf

DefaultLimitNOFILE※2

8192を指定してください。

ただし，サーバマシン上で稼働するほかのプログラムが必要とする値の方が大きい場合は，その値を指定してください。

/etc/systemd/system.conf

soft nofile

HiRDBが計算して設定するため，指定する必要はありません。

−

fs.aio-max-nr

次のどちらかの機能を使用する場合は（pd_max_server_process × 2）以上を指定してください。

システムログI/Oの並列化機能

複製ディスク機能

このマシンに複数のHiRDB環境がある場合，HiRDBごとに計算して合計してください。

なお，この計算式で求めた値がパラメタのデフォルト値よりも小さいときはパラメタ値を変更する必要はありません。

/proc/sys/fs/aio-max-nr

fs.file-max

MAX｛1600，320×（ｈ−ｇ−ｉ）＋［ａ＋（ｂ×ｃ）＋320］×ｇ＋848×ｉ＋ｈ×2＋227＋ｋ×ｍ＋Ｃ｝

上記の計算式に，次の計算式を加えて求めた値以上を指定してください。

●HiRDB/シングルサーバの場合

pd_max_users＋pd_max_reflect_process_countの値

●HiRDB/パラレルサーバの場合

（D＋3×ユニット内サーバ数）×E

D：次の値を求めてください。

　バックエンドサーバの場合

　　影響分散スタンバイレス系切り替え環境かつpd_ha_max_server_processを設定している場合

　　　pd_ha_max_server_processの値

　　その他の場合

　　　ユニット内のサーバごとに次の計算式を実行して求めた値を合計してください。

　　　pd_max_bes_process＋pd_max_reflect_process_countの値

　　　ユニット内に複数のバックエンドサーバがある場合は，バックエンドサーバごとに計算してください。

　ディクショナリサーバの場合

　　ユニット内のサーバごとに次の計算式を実行して求めた値を合計してください。

　　pd_max_dic_process＋pd_max_reflect_process_countの値

　pd_max_bes_process又はpd_max_dic_processオペランドを省略している場合はpd_max_usersの値で計算してください。

E：16（排他待ちスレッド数）

この計算式で求めた値が，システムの上限を超える場合は，システムの上限値を指定してください。

/proc/sys/fs/file-max

nproc

MAX（pd_max_server_processの値＋ｅ，512）以上を指定してください。

ただし，サーバマシン上で稼働するほかのプログラムが必要とする値の方が大きい場合は，その値を指定してください。

/etc/security/limits.conf

DefaultLimitNPROC※2

MAX（pd_max_server_processの値＋ｅ，512）以上を指定してください。

ただし，サーバマシン上で稼働するほかのプログラムが必要とする値の方が大きい場合は，その値を指定してください。

/etc/systemd/system.conf

threads-max

MAX（（pd_max_server_processの値＋20），576）以上を指定してください。

/proc/sys/kernel/threads-max

msgmnb

「●msgmnbの計算式」を参照してください。ここで求めた値以上を指定してください。ただし，マルチHiRDBの場合は，それらのHiRDBごとに求めた値の中で最大の値を指定してください。

/proc/sys/kernel/msgmnb

msgmni

サーバマシン上で稼働する全プログラムが必要とするメッセージキュー識別子数を指定します。HiRDBが必要とするメッセージキュー識別子数については，「メッセージキュー及びセマフォ所要量の見積もり」を参照してください。そこで求めた値を加算してください。

/proc/sys/kernel/msgmni

SEMMNI

サーバマシン上で稼働する全プログラムが必要とするセマフォ識別子数を指定します。HiRDBが必要とするセマフォ識別子数については，「メッセージキュー及びセマフォ所要量の見積もり」を参照してください。そこで求めた値を加算してください。

推奨値は1024以上です。

/proc/sys/kernel/semの第4パラメタ

SEMMNS

サーバマシン上で稼働する全プログラムが必要とするセマフォ数を指定します。HiRDBが必要とするセマフォ数については，「メッセージキュー及びセマフォ所要量の見積もり」を参照してください。そこで求めた値を加算してください。

推奨値は7200以上です。

/proc/sys/kernel/semの第2パラメタ

SEMMSL

セマフォ識別子当たりの最大セマフォ数を指定します。HiRDBが必要とするセマフォ識別子当たりの最大セマフォ数については，250以上を指定してください。ただし，pd_dfw_awt_processオペランドに251以上を指定しているサーバがある場合は，255以上を指定してください。

/proc/sys/kernel/semの第1パラメタ

shmmax

200000000以上で，MAX（p＋q，r，s，t）よりも大きい値を指定してください。グローバルバッファの動的変更機能使用時は，追加するグローバルバッファのサイズを考慮し，設定値より追加分のサイズが大きくなる可能性があれば，予想される追加分のサイズを指定してください。

なお，HiRDBシステム定義のSHMMAXオペランドには，ここで求めたshmmaxの値以下を指定してください。

/proc/sys/kernel/shmmax

shmmni

2000以上を指定してください。

セキュリティ監査機能使用時は1を加算してください。

グローバルバッファの動的変更機能使用時は次の値を加算します。セキュリティ監査機能使用時は1を加算してください。

HiRDB/シングルサーバの場合

pd_max_add_dbbuff_shm_noオペランドの値

HiRDB/パラレルサーバの場合

n

Σ各サーバ定義に指定したpd_max_add_dbbuff_shm_noオペランドの値

i=1

n：サーバマシン内のバックエンドサーバ数＋ディクショナリサーバ数

インメモリデータ処理の使用時は次の値を加算します。

HiRDB/シングルサーバの場合

pd_max_resident_rdarea_shm_noオペランドの値

HiRDB/パラレルサーバの場合

pd_max_resident_rdarea_shm_noオペランドの値×バックエンドサーバ数

/proc/sys/kernel/shmmni

SHMALL

該当するサーバマシンでHiRDBが確保する共用メモリsiに，同一サーバマシンで稼働するほかのプログラムの共用メモリの所要量を加算して指定してください。

/proc/sys/kernel/shmall

（凡例）　−：該当しません。

注※1

使用しているOSのバージョン，及びカーネルのバージョンごとに異なります。使用しているOSのマニュアルを参照し，表中の指定値の目安で示した値を設定してください。なお，使用しているOSのバージョンによっては，設定が不要になります。使用しているOSで該当するカーネルパラメタが設定できない場合には，設定は不要です。

注※2

Red Hat Enterprise Linux(R) 7以降で指定してください。

ａ：データベース作成ユティリティで使用する入力データファイル数と分割入力データファイル数，又はデータベース再編成ユティリティで使用するアンロードデータファイル数

ｂ：インデクスの横分割数の最大値（データベース作成ユティリティ，データベース再編成ユティリティ，又はリバランスユティリティの処理対象のインデクス）

ｃ：インデクス数（データベース作成ユティリティ，データベース再編成ユティリティ，又はリバランスユティリティの処理対象のインデクス）

ｅ：同時実行するコマンド（ユティリティを含む）の最大数

ｇ：次のどちらかの値

HiRDB/シングルサーバの場合：pd_max_usersオペランドの値＋pd_max_reflect_process_countオペランドの値

HiRDB/パラレルサーバの場合：次の値

影響分散スタンバイレス系切り替え環境かつpd_ha_max_server_processオペランドを設定している場合

pd_ha_max_server_processオペランドの値

その他の場合

ユニット内の全バックエンドサーバ，ディクショナリサーバの次に示す値の合計値

pd_max_bes_processオペランドの値＋pd_max_reflect_process_countオペランドの値

pd_max_dic_processオペランドの値＋pd_max_reflect_process_countオペランドの値

ｈ：pd_max_server_processオペランドの値

ｉ：ユニット内のサーバ数

ｋ：次のどちらかの値

HiRDB/パラレルサーバでユニット内にフロントエンドサーバがある場合：pd_max_usersオペランドの値＋pd_max_reflect_process_countオペランドの値

そのほかの場合：0

ｍ：次のどちらかの値

HiRDB/パラレルサーバでユニット内にフロントエンドサーバがある場合：2

そのほかの場合：0

ｎ：データベース作成ユティリティ，データベース再編成ユティリティ，又はリバランスユティリティで，インデクス作成方法にインデクス一括作成モード若しくはインデクス情報出力モードを指定する場合，次の計算式の値

MIN（MAX（576，システム内のHiRDBサーバ数＋448）＋b×c，pd_max_open_fdsオペランドの最大値）

pd_max_open_fdsオペランドの最大値については，マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

ｐ：ユニットコントローラが使用する共用メモリの大きさ

ｑ：シングルサーバ又は各サーバが使用する共用メモリの大きさ

ｒ：HiRDBシステム定義のSHMMAXオペランドの指定値

ｓ：グローバルバッファが使用する共用メモリの見積もり値

グローバルバッファが使用する共用メモリの見積もりについては，HiRDB/シングルサーバの場合は「グローバルバッファが使用する共用メモリの計算式」を，HiRDB/パラレルサーバの場合は「グローバルバッファが使用する共用メモリの計算式」を参照してください。

si：該当するサーバマシンでHiRDBが確保する共用メモリ

HiRDB/シングルサーバの場合

「ユニットコントローラが使用する共用メモリの計算式」で求めた値

＋「シングルサーバが使用する共用メモリの計算式」で求めた値

＋「グローバルバッファが使用する共用メモリの計算式」で求めた値

HiRDB/パラレルサーバの場合

「ユニットコントローラが使用する共用メモリの計算式」で求めた値

＋「各サーバが使用する共用メモリの計算式」で求めた値

＋「グローバルバッファが使用する共用メモリの計算式」で求めた値

ｔ：セキュリティ監査情報用バッファ用共用メモリの見積もり値

セキュリティ監査情報用バッファ用共用メモリの見積もりについては，HiRDB/シングルサーバの場合は「メモリ所要量の計算式」を，HiRDB/パラレルサーバの場合は「メモリ所要量の計算式」を参照してください。

Ｃ：

MAX（256，（システム内HiRDBサーバ数＋128））×（ｇ＋ｋ）＋（ｈ−ｇ−ｋ）×MAX（システム内HiRDBサーバ数，ユニット数）

●msgmnbの計算式

msgmnbの計算式を次に示します。

msgmnb＝MAX（（A＋B×2＋C＋1）※2×40，D※2×16，E×F×4，G×4）※1

注※1

ユニット内の全サーバについて求めた値で，最大値を指定します。

1：1スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合は，ユニット内の全サーバとユニット内で動作する代替BESについて求めた値で，最大値を指定します。

影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合は，ユニット内の全サーバとHAグループに含まれる全バックエンドサーバについて求めた値で，最大値を指定します。

注※2

フロントエンドサーバの場合は0となります。

A：サーバに割り当てられているグローバルバッファの数

pdbuflsコマンドで表示されるグローバルバッファ名をサーバ単位に集計すると確認できます。

B：サーバで発生するシンクポイントダンプ有効化のスキップ回数

pd_spd_syncpoint_skip_limitオペランドに0以外を指定している場合：

pd_spd_syncpoint_skip_limitオペランドの指定値で計算式してください。

pd_spd_syncpoint_skip_limitオペランドを省略しているか，又は0を指定している場合：

マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「UAPの状態監視（シンクポイントダンプ有効化のスキップ回数監視機能）」の「全システムログファイルの容量から計算する方法」を参照して計算してください。

C：サーバで実行されるpdload，pdrorg，pdrbal，及びログレスモードのUAPの最大同時実行数

D：pd_max_ard_processオペランドが1以上の場合は次に示す値となります。

サーバに割り当てられているグローバルバッファのうち，pdbufferオペランドの-mオプションの指定値の合計

pd_max_ard_processオペランドが0の場合は0となります。

E：pd_max_usersオペランドの値

F：HiRDB/シングルサーバの場合は1，HiRDB/パラレルサーバの場合は次に示す値となります。

ユニット内のフロントエンドサーバ数＋ユニット内のバックエンドサーバ数＋ユニット内のディクショナリサーバ数＋pd_ha_max_act_guest_serversオペランドの値

pd_ha_max_act_guest_serversオペランドの値は，影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を適用しているユニットの場合に加算します。

G：↓pd_trn_rcvmsg_store_buflenオペランドの値÷72↓

注意事項

TCPポートがTIME_WAIT状態となり，システム全体のTCPポートが不足し，トランザクションがエラーとなったり，HiRDBが異常終了したりすることがあります。このような現象が発生した場合，オペレーティングシステムパラメタの設定によって，ポート数不足の発生を回避してください。詳細については，「ポート数不足を回避する方法」を参照してください。

(1)　Linux固有の指定

Linux版の場合，拡張されたインターネットサービスデーモン（以降，xinetdと表記）が起動していると，その設定ファイルであるxinetd.confなどで設定している値の調整が必要となります。

また，Red Hat Enterprise Linux(R) 7でHiRDBがリモートシェル実行やファイル転送に使用するコマンドにリモートシェルを選択（システム定義pd_cmd_rmode=rshを指定，又は指定を省略）し，systemdのsocketユニットを構成してリモートシェルを使用する場合は，リモートシェルのsocketユニット構成ファイルに設定しているパラメタの調整が必要です。

それぞれのパラメタの指定値の目安を次の表に示します。

表19‒3　リモートシェルに関するLinux固有の指定値の目安

パラメタ

指定値の目安

オプション設定ファイル例※1

cps

（1秒当たりに処理する接続数）

1番目の引数に，次の値を指定してください。

HiRDB/シングルサーバの場合：

ユティリティ専用ユニットがないとき：A

ユティリティ専用ユニットがあるとき：MAX（A，B）

HiRDB/パラレルサーバの場合：

MAX（C，（D＋E1＋E2））

なお，計算した値がパラメタのデフォルト値よりも小さい場合は，パラメタ値を変更する必要はありません。

/etc/xinetd.conf

instances

（サービスの同時実行最大値）

cpsパラメタで計算した値の2倍を指定してください。

なお，計算した値がパラメタのデフォルト値よりも小さい場合は，パラメタ値を変更する必要はありません。

/etc/xinetd.conf

MaxConnections※2

（サービスの最大値）

cpsパラメタで計算した値の2倍を指定してください。

なお，計算した値がパラメタのデフォルト値よりも小さい場合は，パラメタ値を変更する必要はありません。

/etc/systemd/system/sockets.target.wants/rsh.socket

注※1

使用しているOSのバージョン，及びカーネルのバージョンごとに異なります。xinetd.conf及び.socketファイルについては，OSのマニュアルを参照してください。

注※2

Red Hat Enterprise Linux(R) 7でHiRDBがリモートシェル実行やファイル転送に使用するコマンドにリモートシェルを選択（システム定義pd_cmd_rmode=rshを指定，又は指定を省略）し，systemdのsocketユニットを構成してリモートシェルを使用する場合，[Socket]セクションに指定してください。

Ａ：該当するマシンで起動するシングルサーバ数×4

Ｂ：pdcopy及びpdrstrの最大同時実行数×2

Ｃ：該当するマシンで起動するディクショナリサーバ数

×HiRDBシステムに定義した全バックエンドサーバ数×6

＋該当するマシンで起動するディクショナリサーバ数

×HiRDBシステムに定義した全バックエンドサーバ数×2

＋該当するマシンで起動するバックエンドサーバ数×7

＋該当するマシンで起動するディクショナリサーバ数×4

Ｄ：pdcopy及びpdrstrの最大同時実行数

×（HiRDBシステムに定義したバックエンドサーバ数＋4）

Ｅ₁：同時に実行する運用コマンド及びユティリティの数×3

Ｅ₂：pdtrndecコマンドを実行する運用の場合は次の合計値，pdtrndecコマンドを実行しない運用の場合は0

該当するマシンにFESが存在する場合はpd_max_usersの値

該当するマシンにBESが存在する場合はpd_max_bes_processの値

該当するマシンにDSが存在する場合はpd_max_dic_processの値

(2)　LinuxのHugepage機能の指定

Linux版のHiRDBでは，LinuxのHugepage機能を用いて，共用メモリを実メモリ上に固定できます。詳細については，HiRDB/シングルサーバの場合は「Hugepage機能を用いた共用メモリの固定」を，HiRDB/パラレルサーバの場合は「Hugepage機能を用いた共用メモリの固定」を参照してください。ここでは，LinuxのHugepage機能を有効にするときに指定するLinuxのオペレーティングシステムパラメタと，指定値の見積もり方法について説明します。

(a)　Hugepage機能を有効にするときに指定するオペレーティングシステムパラメタ

Linuxのオペレーティングシステムパラメタの指定値の目安を次の表に示します。

表19‒4　Hugepage機能適用時のオペレーティングシステムパラメタ指定値の目安

オペレーティングシステムパラメタ

指定値の目安

オプション設定ファイル例※

vm.nr_hugepages

下記「HiRDBが使用するhugepagesの最大ページ数の求め方」を参照して求めた値を指定してください。既に値が指定されていた場合は，既定値に求めた値を加算してください。

/etc/sysctl.conf

vm.hugetlb_shm_group

HiRDB管理者のグループIDを指定してください。

/etc/sysctl.conf

soft memlock

HiRDB管理者のユーザIDを対象とし，unlimitedを指定してください。

/etc/security/limits.conf

hard memlock

HiRDB管理者のユーザIDを対象とし，unlimitedを指定してください。

/etc/security/limits.conf

注※　使用しているOSのバージョン，及びカーネルのバージョンごとに異なります。使用しているOSのマニュアルを参照し，表中の指定値で示した値を指定してください。

(b)　HiRDBが使用するhugepagesの最大ページ数の求め方

次に示す方法で算出してください。

(i)この機能を適用しないでHiRDBを開始します。

(ii)HiRDBの開始完了後，pdls -d memコマンドを実行して，ユニットコントローラ用共用メモリと各グローバルバッファ用共用メモリの個々のサイズを確認します。

ユニットコントローラ用共用メモリのサイズ：

pdls -d memコマンドで表示されるSHM-OWNERの値が，MANAGERである共用メモリのACT-SIZEの値

各グローバルバッファ用共用メモリの個々のサイズ：

pdls -d memコマンドで表示されるSHM-OWNERの値が，次に示す文字列である共用メモリのACT-SIZEの値

影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を適用するユニットの場合：

ユニット名を（）で囲んだ文字列

影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を適用しないユニットの場合：

サーバ名

(iii)次に示す計算式を用いて，HiRDBが使用するhugepagesの最大ページ数を求めます。サーバマシン内にこの機能を適用するHiRDBシステムを複数構成している場合，各システムで値を算出し，その合計値を用いて計算してください。

HiRDBが使用するhugepagesの最大ページ数　＝ Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ

Ａ…ユニットコントローラ用共用メモリが使用するhugepagesの最大ページ数

ユニットコントローラ用共用メモリにこの機能を適用する場合：

↑(ii)で求めたユニットコントローラ用共用メモリのサイズ÷ 2000000↑

ユニットコントローラ用共用メモリにこの機能を適用しない場合：0

Ｂ…グローバルバッファ用共用メモリが使用するhugepagesの最大ページ数

グローバルバッファ用共用メモリにこの機能を適用する場合：

n

Σ（↑(ii)で求めたグローバルバッファ用共用メモリのサイズ÷ 2000000↑）

i=1

n：(ii)で求めたグローバルバッファ用共用メモリの数

グローバルバッファ用共用メモリにこの機能を適用しない場合：0

Ｃ…グローバルバッファの動的変更で確保するグローバルバッファ用共用メモリが使用するhugepagesの最大ページ数

グローバルバッファの動的変更で確保するグローバルバッファ用共用メモリにこの機能を適用する場合：

システム共通定義のpd_max_add_dbbuff_shm_noオペランドの値

× ↑システム共通定義のSHMMAXオペランドの値 ÷ 2 ↑

グローバルバッファの動的変更で確保するグローバルバッファ用共用メモリにこの機能を適用しない場合：0

Ｄ…インメモリデータバッファが使用する共用メモリが使用するhugepagesの最大ページ数

インメモリデータバッファが使用する共用メモリにこの機能を適用する場合：

システム共通定義のpd_max_resident_rdarea_shm_noオペランドの値

× ↑ システム共通定義のSHMMAXオペランドの値 ÷ 2 ↑

インメモリデータバッファが使用する共用メモリにこの機能を適用しない場合：0

19.3　メッセージキュー及びセマフォ所要量の見積もり

一つのサーバマシン内で使用するメッセージキュー及びセマフォ所要量は，次に示す計算式で求めます。

19.3.1　HiRDB/シングルサーバの場合の計算式

種　別

計算式

メッセージキュー識別子数

（17＋f）×a＋29

セマフォ識別子数

｛↑｛2×（b＋3）＋12｝÷64↑＋↑c÷64↑＋g＋5｝×a＋2＋d

セマフォ数（識別子ごとのセマフォ数の合計です）

｛2×（b＋3）＋c＋h＋37｝×a＋3＋e

ａ：1（シングルサーバの場合）又は0（ユティリティ専用ユニットの場合）

ｂ：pd_max_usersオペランドの値＋pd_max_reflect_process_countオペランドの値

ｃ：pdbufferオペランドの指定数（グローバルバッファの個数）※

ｄ：系切り替え機能使用時に加算します。次に示す表から値を求めてください。

ｅ：系切り替え機能使用時に加算します。次に示す表から値を求めてください。

条件

dの値

eの値

pd_ha_acttype=monitor（又は省略）

0

0

pd_ha_acttype=server

pd_ha_agent=standbyunit

1

7

pd_ha_agent

を省略

pd_ha_server_process_standby=Y

（又は省略）

1

2

pd_ha_server_process_standby=N

0

1

ｆ：1（pd_max_ard_processオペランドが1以上の場合）又は0

ｇ：2（pd_dfw_awt_processオペランドに値を指定する場合）又は0

ｈ：pd_dfw_awt_processオペランドの値＋1（pd_dfw_awt_processオペランドに値を指定する場合）又は0

注※

pdbufferに-Dオプションの指定がない場合は1，-Dオプションの指定がある場合は分割数を合計したものがpdbufferオペランド指定数となります。

19.3.2　HiRDB/パラレルサーバの場合の計算式

計算式で使用している変数については，「計算式で使用する変数」を参照してください。

(1)　影響分散スタンバイレス型系切り替えを使用していない場合

種別

計算式

メッセージキュー識別子数

b

ΣVi＋2×a＋4×b＋c＋d＋e＋26＋m

i=1

セマフォ識別子数

b

Σ ｛↑（Si＋Ti＋Ui）÷64↑＋Wi｝＋6×b＋2＋f

i=1

セマフォ数（識別子ごとのセマフォ数の合計です）

b

Σ （Si＋Ti＋Ui＋Xi）＋26×b＋3＋g

i=1

(2)　影響分散スタンバイレス型系切り替えを使用している場合

種別

計算式

メッセージキュー識別子数

b

ΣVi＋2×a＋4×b＋c＋d＋e＋26＋m

i=1

セマフォ識別子数

b

Σ ｛↑｛Yi×（j＋k）｝÷64↑＋Wi｝＋6×b＋2＋f

i=1

セマフォ数（識別子ごとのセマフォ数の合計です）

b

Σ ｛Yi×（j＋k）＋Xi｝＋26×b＋3＋g

i=1

(3)　計算式で使用する変数

ａ：サーバマシン内のフロントエンドサーバ数

ｂ：サーバマシン内のディクショナリサーバ数＋ｎ

ｃ：4（フロントエンドサーバの場合）又は0（フロントエンドサーバ以外の場合）

ｄ：8（ディクショナリサーバの場合）又は0（ディクショナリサーバ以外の場合）

ｅ：16×ｎ（バックエンドサーバの場合）又は0（バックエンドサーバ以外の場合）

ｆ及びｇ：系切り替え機能使用時に加算します。次に示す表から値を求めてください。

条件

fの値

gの値

pd_ha_acttype=monitor（又は省略）

0

0

pd_ha_acttype=server

pd_ha_agent=standbyunit

1

h

pd_ha_agent=server

1

6＋2×（1：1スタンバイレス型系切り替えを適用したユニット内のバックエンドサーバ数）

pd_ha_agent=activeunits

0

0

pd_ha_agent

を省略

pd_ha_server_process_standby=Y

（又は省略）

1

i

pd_ha_server_process_standby=N

0

1

ｈ：6＋2×（サーバマシン内のフロントエンドサーバ数，ディクショナリサーバ数，及びバックエンドサーバサーバ数の合計）

ｉ：1＋（サーバマシン内のフロントエンドサーバ数，ディクショナリサーバ数，及びバックエンドサーバサーバ数の合計）

ｊ：ホストBES数

ｋ：ゲストBES数

ｍ：システムマネジャユニットがある場合は3，ない場合は0

ｎ：次のどちらかの値

影響分散スタンバイレス系切り替えを使用していない場合

サーバマシン内のバックエンドサーバ数

影響分散スタンバイレス系切り替えを使用している場合

サーバマシン内のホストBES数＋pd_ha_max_act_guest_serversオペランドの値

Si：各サーバに配置するRDエリアに対するpdbuffer -rの定義数※

Ti：各サーバに配置するRDエリアに対するpdbuffer -iの定義数※

Ui：pdbufferオペランドの-oオプションの指定数※

Vi：1（pd_max_ard_processオペランドが1以上の場合）又は0

Wi：2（pd_dfw_awt_processオペランドに値を指定する場合）又は0

Xi：pd_dfw_awt_processオペランドの値＋1（pd_dfw_awt_processオペランドに値を指定する場合）又は0

Yi：pdbufferオペランドの-cオプションの指定数※

注※

pdbufferに-Dオプションの指定がない場合は1，-Dオプションの指定がある場合は分割数を合計したものがpdbufferオペランドの定義数及び指定数となります。

19.4　Listenキュー指定値

HiRDBへの接続要求を多数同時に受け付けると，HiRDBサーバが使用するListenキューが不足して，クライアント側のアプリケーションにKFPA11723-Eメッセージで示されるエラーが通知される場合があります。この場合は，Listenキューが不足しているかどうかをOSのコマンドで確認してください。Listenキュー不足が発生した回数がエラー発生前に比べて増加していたり，エラーが継続して発生するのに伴って増加していたりする場合は，Listenキューが不足しているものと判断します。なお，確認方法については，各OSのマニュアルを参照してください。

Listenキューが不足していることが確認された場合は，HiRDBサーバマシンのListenキューを拡大してください。Listenキューを拡大するときは，200程度ずつ徐々に増やすようにしてください。ただし，Listenキューを拡大できないOSの場合や，最大同時接続数の指定値まで増やしても障害が解消しない場合には，HiRDBの接続処理能力を上げるためにサーバマシンの処理能力を向上させる（CPU追加など），又はHiRDBへの接続要求数を削減するために最大同時接続数を減らすなどの対策をしてください。

Listenキューの指定値を変更する場合に，変更するパラメタ（Linuxの場合はオプション設定ファイル）を次の表に示します。パラメタを変更するコマンド及びその使用方法については，OSのマニュアルを参照してください。

表19‒5　Listenキューの指定値を変更するパラメタ

OS

変更するパラメタ※

AIX

somaxconn

Linux

/etc/sysctl.conf net.core.somaxconn

注※

使用しているOSのバージョン，及びカーネルのバージョンごとに異なります。使用しているOSのマニュアルを参照してください。なお，使用しているOSのバージョンによっては，設定が不要になります。使用しているOSで該当するカーネルパラメタが設定できない場合には，設定は不要です。

19.5　セキュアシェルを使用する場合のパラメタの見積もり

HiRDBがリモートシェル実行やファイル転送に使用するコマンドにセキュアシェルを選択（システム定義pd_cmd_rmode=sshを指定）する場合は，sshサーバの設定ファイルに設定するパラメタの調整が必要です。なお，パラメタの値によっては，HiRDBが正しく動作しないことがあります。

パラメタの指定値の目安を次の表に示します。

表19‒6　セキュアシェルに関する指定値の目安

パラメタ

指定値の目安

オプション設定ファイル例※1

MaxStartups

(ログイン認証前に受け付ける最大接続数)

必ず計算して指定要否を検討してください。

1番目の引数

次の式で求めた以上の値を指定してください。

HiRDB/シングルサーバの場合：

ユティリティ専用ユニットがないとき：A×2

ユティリティ専用ユニットがあるとき：MAX（A，B）×2

HiRDB/パラレルサーバの場合：

MAX（C1，（D1＋E1＋E2））×2

さらに，HiRDB以外で必要な値を加算して，1番目の引数を超過する接続が発生しないようにしてください。

なお，計算した値がパラメタのデフォルト値よりも小さい場合は，パラメタ値を変更する必要はありません。

2番目の引数

システムごとに適切なしきい値を検討の上，値を指定してください。

3番目の引数

1番目の引数で求めた以上の値を指定してください。

なお，パラメタのデフォルト値よりも小さい場合は，パラメタ値を変更する必要はありません。

/etc/ssh/sshd_config

PerSourceMaxStartups※2(IPアドレスグループごとのログイン認証前に受け付ける最大接続数)

PerSourceMaxStartupsによる制限を行う場合だけ指定してください。

1番目の引数

次の式で求めた以上の値を指定してください。

HiRDB/シングルサーバの場合：

ユティリティ専用ユニットがないとき：A×2

ユティリティ専用ユニットがあるとき：MAX（A，B）×2

HiRDB/パラレルサーバの場合：

MAX（C2，（D2＋E1＋E2））×2

さらに，HiRDB以外で必要な値を加算して，1番目の引数を超過する接続が発生しないようにしてください。

2番目の引数

システムごとに適切なしきい値を検討の上，値を指定してください。

3番目の引数

1番目の引数で求めた以上の値を指定してください。

/etc/ssh/sshd_config

ChrootDirectory

(ルートディレクトリの変更)

noneを指定するか，パラメタの指定を省略してください。

/etc/ssh/sshd_config

注※1

使用しているOSのバージョン，及びカーネルのバージョンごとに異なります。sshd_configファイルについては，OSのマニュアルを参照してください。

注※2

PerSourceMaxStartupsを使用する場合は，PerSourceNetBlockSizeの指定値に従ってグループごとに計算し,全グループ中の最大値を指定してください。

Ａ：該当するマシンで起動するシングルサーバ数

Ｂ：pdcopy及びpdrstrの最大同時実行数×2

Ｃ1：該当するマシンで起動するディクショナリサーバ数

×HiRDBシステムに定義した全バックエンドサーバ数×2

＋該当するマシンで起動するバックエンドサーバ数

＋該当するマシンで起動するディクショナリサーバ数

Ｃ2：該当するマシンで起動するディクショナリサーバ数

×HiRDBシステムに定義したバックエンドサーバのうちPerSourceNetBlockSizeで指定したグループに含まれるバックエンドサーバ数×2

＋該当するマシンで起動するバックエンドサーバ数

＋該当するマシンで起動するディクショナリサーバ数

Ｄ1：pdcopy及びpdrstrの最大同時実行数

×（HiRDBシステムに定義したバックエンドサーバ数＋4）

Ｄ2：pdcopy及びpdrstrの最大同時実行数

×（HiRDBシステムに定義したバックエンドサーバのうちPerSourceNetBlockSizeで指定したグループに含まれるバックエンドサーバ数＋4）

Ｅ1：同時に実行する運用コマンド及びユティリティの数×3

Ｅ2：pdtrndecコマンドを実行する運用の場合は次の値，pdtrndecコマンドを実行しない運用の場合は0

該当するマシンで起動するフロントエンドサーバ数

＋該当するマシンで起動するバックエンドサーバ数

＋該当するマシンで起動するディクショナリサーバ数

20　サンプルファイル

この章では，HiRDBが提供するサンプルファイル（サンプルデータベース，サンプルコンフィグレーション及びサンプルUOC）について説明します。

20.1　サンプルファイルの概要

HiRDBが提供するサンプルファイルを次に示します。

サンプルオーディット

サンプルデータベース

サンプルコンフィグレーション

サンプルUOC

サンプルファイルのディレクトリ構成を次の図に示します。なお，sample以下のディレクトリは，インストールディレクトリの下にあります。pdsetupコマンドを実行してもHiRDB運用ディレクトリにはコピーされません。

図20‒1　サンプルファイルのディレクトリ構成

注　インストールディレクトリは次のとおりです。

HiRDB/シングルサーバの場合

HiRDB/パラレルサーバの場合

/HiRDB_S/sample/sampleconf

/HiRDB_P/sample/sampleconf

/opt/HiRDB_S/sample/sampleconf

/opt/HiRDB_P/sample/sampleconf

20.1.1　サンプルファイルのファイル名

ここでは，下記のサンプルのファイル名について説明します。

サンプルオーディット

サンプルデータベース

サンプルコンフィグレーション

サンプルUOC

(1)　サンプルオーディットのファイル名

サンプルオーディットは，JP1/NETM/Auditとの連携で使用するサンプルファイルです。ファイル名とその内容を次の表に示します。

表20‒1　サンプルオーディットのファイル名と内容

ファイル名

内容

HiRDB.conf

製品定義ファイル

admjevlog_HiRDB.conf

動作定義ファイル

sampleaud1

検索条件定義ファイル

sampleaud2

これらのサンプルファイルを使用した環境設定については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「JP1/NETM/Auditとの連携」を参照してください。

(2)　サンプルデータベースのファイル名

サンプルで使用するディレクトリ及びファイル名とその内容を次の表に示します。

なお，サンプルで使用するファイルには，日本語版（半角カナ使用）と，英語版があります。文字コードセットがシフトJIS以外の場合，英語版を使用してください。

表20‒2　サンプルで使用するディレクトリ及びファイル名とその内容

ディレクトリ名

又はファイル名

内容

備考

tblecreate※1

表定義文（スキーマ定義を含む）

pddef入力形式

loadinf※2

pdload用制御文

シェル

loaddata

データロード入力データ

ディレクトリ

SEIGYO_FILE

データロード用制御文

−

（凡例）−：該当しません。

注※1　英語版の場合，ファイル名はtblecreate_eになります。

注※2　英語版の場合，ファイル名はloadinf_eになります。

(3)　サンプルコンフィグレーションのファイル名

サンプルコンフィグレーションの内容を次の表に示します。

ここで示す内容は，パラメタ間の関連性などを分かりやすくするために最小構成での指定値を例として示したもので，最適な値を示したものではありません。

表20‒3　サンプルコンフィグレーションの内容

分類

内容

ファイル名

HiRDB/

シングルサーバ

HiRDB/

パラレルサーバ

システム定義

システム共通定義

pdsys

pdsys

ユニット制御情報定義

pdutsys

pdutsys1，

pdutsys2

サーバ共通定義

−

pdsvrc

シングルサーバ定義

sds01

−

フロントエンドサーバ定義

−

fes1

バックエンドサーバ定義

−

bes1，bes2

ディクショナリサーバ定義

−

dic1

HiRDBファイルシステム領域の確保／初期化

RDエリアの確保シェル

fmkfile

fmkfile

システムログ，シンクポイントダンプ及びステータスファイル確保シェル

sysfmkfs

sysfmkfs1，

sysfmkfs2

システムログ，シンクポイントダンプ及びステータスファイル初期化シェル

sysfinit

sysfint

ログアンロード

システムログファイルアンロード用シェル

logunld

feslogunld，

bes1logunld，

bes2logunld，

diclogunld

データベース初期設定ユティリティ

（pdinit）

制御文作成シェル

mkinit

mkinit

データベース初期設定ユティリティ制御文

rdinit01※

rdinit01※

コマンドの別名での実行

コマンドを別名で実行するためのシェルスクリプトのひな形

Bourneシェル

aliascmdbsh

aliascmdbsh

Cシェル

aliascmdcsh

aliascmdcsh

（凡例）−：該当しません。

注※

データベース初期設定ユティリティ（pdinit）の制御文作成シェル（mkinit）を実行することで生成されます。

(4)　サンプルUOCのファイル名

次に示すUOCを格納しています。サンプルUOCの内容を次の表に示します。

データベース作成ユティリティ（pdload）のファイル入力の例

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）のファイル出力の例

UOCについては，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

表20‒4　サンプルUOCの内容

ファイル名

内容

sample1.c

DAT形式入力ファイルをデータベース作成ユティリティ（pdload）が入力するUOCの例です。

sample2.c

バイナリ形式入力ファイルをUOCが入力するUOCの例です。

sample4.c

sample2.cが利用する関数です。

sampleA.c

不要なデータをアンロードファイルに出力しないUOCの例です。

sampleB.c

UOCデータファイルをUOCで出力する例です。

20.2　システム構成と表の定義情報

20.2.1　システム構成

ホストとサーバの関係を示すHiRDB/シングルサーバの構成とHiRDB/パラレルサーバの場合の構成を次の図に示します。

図20‒2　HiRDB/シングルサーバの場合の構成

図20‒3　HiRDB/パラレルサーバの場合の構成

20.2.2　表の定義情報

サンプルデータベースを使用して表定義及びデータロードをする場合，日本語版（半角カナ使用）と英語版があります。文字コードセットがシフトJIS以外の場合，英語版を使用してください。

定義する表の内容，日本語版の列属性とインデクス，及び英語版の列属性とインデクスを次の表に示します。

ここで示す表は，すべてFIX属性の表です。

表20‒5　定義する表の内容

表名

内容

行数

CUSTOM

得意先マスタ

　100※1

GOODS

商品マスタ

　100※1

VENDOR

仕入先マスタ

　 50※1

TAKEODR

受注

　　−※2

STOCK

在庫

100

WAREHUS

入庫

　　−※2

SHIPMNT

出庫

　　−※2

SENDODR

発注

　　−※2

LAYIN

仕入れ

　　−※2

（凡例）−：該当しません。

注※1　英語版では，データロード対象外です。

注※2　日本語版，英語版ともにデータロード対象外です。

表20‒6　列属性とインデクス（日本語版の場合）

表名

列名

列属性

インデクス名

CUSTOM

トクイサキCD

CHAR(5)

UNIQUE CLUSTER

KEY CUSTOMX

トクイサキメイ

CHAR(30)

TELNO

CHAR(12)

ZIPCD

CHAR(3)

ジユウシヨ

CHAR(30)

GOODS

シヨウヒンCD

CHAR(6)

UNIQUE CLUSTER

KEY GOODSX

シヨウヒンメイ

CHAR(30)

タンカ

DECIMAL(7,0)

シイレサキCD

CHAR(5)

VENDOR

シイレサキCD

CHAR(5)

UNIQUE CLUSTER

KEY VENDORX

シイレサキメイ

CHAR(30)

TELNO

CHAR(12)

ZIPCD

CHAR(3)

ジユウシヨ

CHAR(30)

TAKEODR

ジユチユウCD

CHAR(7)

CLUSTER KEY

トクイサキCD

CHAR(5)

シヨウヒンCD

CHAR(6)

スウリヨウ

DECIMAL(7,0)

ヒキアテリヨウ

DECIMAL(7,0)

ジユチユウザン

DECIMAL(7,0)

ジユチユウヒヅケ

CHAR(6)

ノウキ

CHAR(6)

STOCK

シヨウヒンCD

CHAR(6)

ザイコリヨウ

DECIMAL(7,0)

ヒキアテリヨウ

DECIMAL(7,0)

ハツチユウテン

DECIMAL(7,0)

シイレサキCD

CHAR(5)

WAREHUS

シヨウヒンCD

CHAR(6)

ニユウコスウリヨウ

DECIMAL(7,0)

シイレNO

INTEGER

ニユウコビ

CHAR(6)

SHIPMNT

シヨウヒンCD

CHAR(6)

シユツコスウリヨウ

DECIMAL(7,0)

ジユチユウCD

CHAR(7)

ジユチユウビ

CHAR(6)

SENDODR

ハツチユウNO

INTEGER

CLUSTER KEY

SENDODRX

シイレサキCD

CHAR(5)

シヨウヒンCD

CHAR(6)

ハツチユウリヨウ

DECIMAL(7,0)

ハツチユウビ

CHAR(6)

ノウキ

CHAR(6)

LAYIN

シイレNO

INTEGER

CLUSTER KEY

LAYINX

シイレサキCD

CHAR(5)

シヨウヒンCD

CHAR(6)

シイレリヨウ

DECIMAL(7,0)

シイレビ

CHAR(6)

注

表格納RDエリア名はRDDATA10になります。

インデクス格納RDエリア名はRDINDX10になります。

表20‒7　列属性とインデクス（英語版の場合）

表名

列名

列属性

インデクス名

CUSTOM

CUSTOM_CD

CHAR(5)

UNIQUE CLUSTER

KEY CUSTOMX

CUSTOM_NAME

CHAR(30)

TELNO

CHAR(12)

ZIPCD

CHAR(3)

ADDRESS

CHAR(30)

GOODS

PRODUCT_CD

CHAR(6)

UNIQUE CLUSTER

KEY GOODSX

PRODUCT_NAME

CHAR(30)

PRICE

DECIMAL(7,0)

VENDOR_CD

CHAR(5)

VENDOR

VENDOR_CD

CHAR(5)

UNIQUE CLUSTER

KEY VENDORX

VENDOR_NAME

CHAR(30)

TELNO

CHAR(12)

ZIPCD

CHAR(3)

ADDRESS

CHAR(30)

TAKEODR

ORDER_ACCEPTED_CD

CHAR(7)

CLUSTER KEY

CUSTOM_CD

CHAR(5)

PRODUCT_CD

CHAR(6)

QUANTITY

DECIMAL(7,0)

RESERVED_QUANTITY

DECIMAL(7,0)

SURPLUS

DECIMAL(7,0)

ORDER_ACCEPTED_DATE

CHAR(6)

DELIVERY_DATE

CHAR(6)

STOCK

PRODUCT_CD

CHAR(6)

STOCK

DECIMAL(7,0)

RESERVED_QUANTITY

DECIMAL(7,0)

ORDER

DECIMAL(7,0)

VENDOR_CD

CHAR(5)

WAREHUS

PRODUCT_CD

CHAR(6)

WAREHOUSE

DECIMAL(7,0)

LAY_IN_NO

INTEGER

WAREHOUSE_DATE

CHAR(6)

SHIPMNT

PRODUCT_CD

CHAR(6)

SHIPMENT

DECIMAL(7,0)

ORDER_ACCEPTED_CD

CHAR(7)

ORDER_ACCEPTED_DATE

CHAR(6)

SENDODR

ORDER_NO

INTEGER

CLUSTER KEY

SENDODRX

VENDOR_CD

CHAR(5)

PRODUCT_CD

CHAR(6)

ORDER_QUANTITY

DECIMAL(7,0)

ORDER_DATE

CHAR(6)

DELIVERY_DATE

CHAR(6)

LAYIN

LAY_IN_NO

INTEGER

CLUSTER KEY

LAYINX

VENDOR_CD

CHAR(5)

PRODUCT_CD

CHAR(6)

LAY_IN_QUANTITY

DECIMAL(7,0)

LAY_IN_DATE

CHAR(6)

注

表格納RDエリア名はRDDATA10になります。

インデクス格納RDエリア名はRDINDX10になります。

20.3　サンプルファイルの使用方法

20.3.1　コンフィグレーションファイルの作成

HiRDB/シングルサーバの場合に作成するコンフィグレーションのファイル名と内容，HiRDB/パラレルサーバの場合に作成するコンフィグレーションのファイル名と内容を次の表に示します。

なお，各ファイルを使用する場合，$PDDIR/conf下に複写した後，注意に従って変更してください。

また，環境変数PDDIRにはHiRDB運用ディレクトリのパスを設定してください。

HiRDB/シングルサーバのとき：/opt/HiRDB_S

HiRDB/パラレルサーバのとき：/opt/HiRDB_P

表20‒8　HiRDB/シングルサーバの場合に作成するファイル名と内容

ファイル名

内容

注意

pdsys

システム共通定義

ポート番号は22200になっています。実行環境に合わせて変更してください。

ホスト名はhost1になっています。実行環境に合わせて変更してください。

pdutsys

ユニット制御情報定義

特にありません。

sds01

シングルサーバ定義

sysfmkfs

システムファイル用のHiRDBファイルシステム領域の作成コマンド

sysfint

システムファイルの初期コマンド

logunld

システムログファイルのアンロードコマンド

あらかじめ，アンロードログファイル格納ディレクトリ（/opt/HiRDB_S/unloadlog ）を作成しておいてください。

アンロードログファイル格納ディレクトリを変更する場合は，pdlogunldの-oの指定を変更してください。

表20‒9　HiRDB/パラレルサーバの場合に作成するファイル名と内容

ファイル名

内容

注意

pdsys

システム共通定義

ポート番号は22200になっています。実行環境に合わせて変更してください。

ホスト名はそれぞれhost1，host2になっています。実行環境に合わせて変更してください。

pdutsys1

host1のunt1用のユニット制御情報定義

host1の環境に複写後，pdutsysというファイル名に変更してください。

pdutsys2

host2のunt2用のユニット制御情報定義

host2の環境に複写後，pdutsysというファイル名に変更してください。

pdsvrc

サーバ共通定義

特にありません。

fes1

フロントエンドサーバfes1用の定義

bes1

バックエンドサーバbes1用の定義

bes2

バックエンドサーバbes2用の定義

dic1

ディクショナリサーバdic1用の定義

sysfmkfs1

host1のunt1で使用するシステムファイル用のHiRDBファイルシステム領域の作成コマンド

host1から入力してください。

sysfmkfs2

host2のunt2で使用するシステムファイル用のHiRDBファイルシステム領域の作成コマンド

host2から入力してください。

sysfint

host1，host2で使用するシステムファイルの初期化コマンド

host1から入力してください。

ホスト名はそれぞれhost1，host2になっています。実行環境に合わせて変更してください。

feslogunld

pdfesのシステムログファイルのアンロードコマンド

あらかじめ，アンロードログファイル格納ディレクトリ（/opt/HiRDB_P/unloadlog ）を作成しておいてください。

アンロードログファイル格納ディレクトリを変更する場合は，pdlogunldの-oの指定を変更してください。

bes1logunld

pdbes1のシステムログファイルのアンロードコマンド

bes2logunld

pdbes2のシステムログファイルのアンロードコマンド

dic1logunld

pddicのシステムログファイルのアンロードコマンドです。

(1)　HiRDBファイルシステム領域の確保及び初期化

(a)　データベース用のHiRDBファイルシステム領域の作成

次に示すように実行し，HiRDBファイルシステム領域を作成してください。

HiRDB/シングルサーバの場合

次に示すシェルスクリプトを実行してください。

$PDDIR/sample/sampleconf/fmkfile

注　環境変数PDDIRは必ず設定してください。

HiRDB/パラレルサーバの場合

各ホスト（host1，host2）で，次に示すシェルスクリプトを実行してください。

$PDDIR/sample/sampleconf/fmkfile

注　環境変数PDDIRは必ず設定してください。

(b)　システムログなどのファイルの確保

次に示すように実行し，システムログなどのファイルを確保してください。

HiRDB/シングルサーバの場合

次に示すシェルスクリプトを実行してください。

$PDDIR/sample/sampleconf/sysfmkfs

注　環境変数PDDIRは必ず設定してください。

HiRDB/パラレルサーバの場合

host1側では，次に示すシェルスクリプトを実行してください。

$PDDIR/sample/sampleconf/sysfmkfs1

注　環境変数PDDIRは必ず設定してください。

host2側では，次に示すシェルスクリプトを実行してください。

$PDDIR/sample/sampleconf/sysfmkfs2

注　環境変数PDDIRは必ず設定してください。

(c)　システムログなどのファイルの初期化

次に示すように実行し，システムログなどのファイルを初期化してください。

HiRDB/シングルサーバの場合

次に示すシェルスクリプトを実行してください。

$PDDIR/sample/sampleconf/sysfint

注　環境変数PDDIRは必ず設定してください。

HiRDB/パラレルサーバの場合

システムマネジャを定義したホスト側（host1）で，次に示すシェルスクリプトを実行してください。

$PDDIR/sample/sampleconf/sysfint

注　環境変数PDDIRは必ず設定してください。

(2)　初期設定制御文ファイルの作成

次に示すように実行し，初期設定制御文ファイルを作成してください。

なお，初期設定制御文ファイル名は，$PDDIR/sample/sampleconf/rdinit01です。

HiRDB/シングルサーバの場合

次に示すシェルスクリプトを実行してください。

$PDDIR/sample/sampleconf/mkinit

注　環境変数PDDIRは必ず設定してください。

HiRDB/パラレルサーバの場合

ディクショナリサーバ側で，次に示すシェルスクリプトを実行してください。

$PDDIR/sample/sampleconf/mkinit

注　環境変数PDDIRは必ず設定してください。

(3)　HiRDBの開始

pdstartコマンドでHiRDBを開始します。

(4)　表定義

データベース定義ユティリティ（pddef）を次に示すように実行してください。

日本語版の場合

$PDDIR/bin/pddef < $PDDIR/sample/sampleDB/tblecreate

注

環境変数PDUSER，PDDIR，PDNAMEPORT及びPDHOSTに値を設定してください。

英語版の場合

$PDDIR/bin/pddef < $PDDIR/sample/sampleDB/tblecreate_e

注

環境変数PDUSER，PDDIR，PDNAMEPORT及びPDHOSTに値を設定してください。

(5)　データロード

次に示すシェルスクリプトを実行し，データベース作成ユティリティ（pdload）でデータロードをしてください。データロードについては，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

日本語版の場合

$PDDIR/sample/sampleDB/loadinf

英語版の場合

$PDDIR/sample/sampleDB/loadinf_e

(6)　コマンドを別名で実行するためのシェルスクリプトの作成

HiRDBのコマンド名とOSやほかのプログラムが提供しているコマンド名が同一になり，HiRDBのコマンドが実行できない場合があります。このような場合，次に示す回避策があります。

環境変数の設定でHiRDBのコマンドを優先します。

絶対パスを指定してコマンドを実行します。

上記二つの回避策が実行できない場合に，HiRDBのコマンドを任意の名称で実行する方法があります。HiRDBではこの方法を実現するために必要なシェルスクリプトのひな形を提供しています。

(a)　HiRDBが提供しているシェルスクリプトのひな形ファイル名

HiRDBでは，プラットフォームに合わせたシェルスクリプトのひな形ファイルを提供しています。HiRDBが提供しているシェルスクリプトのひな形ファイルと内容を次の表に示します。ファイルの格納場所を次に示します。

HiRDB/シングルサーバのとき：/opt/HiRDB_S/sample/sampleconf

HiRDB/パラレルサーバのとき：/opt/HiRDB_P/sample/sampleconf

表20‒10　コマンド名の別名実行用シェルスクリプトのひな形ファイルと内容

ファイル名

内容

注意

aliascmdbsh

Bourneシェル用のひな形ファイル

HiRDB運用ディレクトリ下のbin及びlibの二つのディレクトリ以下にはコピーしないでください。

aliascmdcsh

Cシェル用のひな形ファイル

(b)　コマンド名の別名を作成する手順

次に示す手順で，コマンドの別名を作成します。

シェルスクリプトのひな形ファイルを任意のディレクトリにコピーします。複数のコマンドの別名を作成したい場合は，コマンドの数だけコピーしてください。ただし，HiRDB運用ディレクトリ下のbin及びlibのディレクトリ以下にコピーしないでください。

ひな形ファイルのコピー先のディレクトリをサーチパスとして環境変数PATH又はpathに設定します。

手順1でコピーしたファイル名をHiRDBのコマンドの別名として使用したいコマンド名にします。例えば，データベース構成変更ユティリティ（pdmod）のコマンド名を変更したい場合，「hirmod」のように変更します。

コピーしたひな形ファイルを開き，次の図に示す「cc....cc」の部分を別名で実行させたいHiRDBのコマンド名に変更します。

図20‒4　Bourneシェルのひな形ファイル

図20‒5　Cシェルのひな形ファイル

以上の設定によって，HiRDBのコマンドを任意の名称で実行できます。また，オプションもHiRDBのコマンドと同様に指定できます。

(c)　注意

ひな形ファイルのコピー後の名称には，HiRDBのコマンドとは異なる名称を指定してください。

HiRDB運用ディレクトリ下の二つのディレクトリ（$PDDIR/bin及び$PDDIR/lib）は，pdsetup -dコマンド実行時にディレクトリごと削除される可能性があります。このため，この二つのディレクトリ以下にひな形ファイルをコピーしないでください。

ひな形ファイルの内容は，HiRDBのコマンド名の設定箇所以外は変更しないでください。

作成した別名コマンドを実行中に，そのコマンド処理を中断させる場合には別名プロセスの延長で起動しているHiRDBコマンドプロセスを停止させてください。別名プロセスを停止させるだけでは，HiRDBコマンドプロセスは停止しません。

作成した別名コマンドを実行して，HiRDBコマンドが応答入力待ち状態のときに別名プロセスを停止させると，HiRDBコマンドの実行がエラーになったり応答入力待ち状態を継続している場合があります。応答入力待ちが継続されていた場合には，HiRDBコマンドプロセスを停止させてください。

20.3.2　サンプルで使用するHiRDBファイルシステム領域名とユーザ作成ファイル名

サンプルで使用するHiRDBファイルシステム領域名とサイズ及びユーザ作成ファイル名について説明します。

なお，ここで示す内容は，サンプルデータベースで使用している名称を示したもので，この名称と同じにしなければならないというものではありません。

(1)　HiRDBファイルシステム領域名とサイズ

サンプルで使用するHiRDB/シングルサーバの場合のHiRDBファイルシステム領域名とサイズ及びHiRDB/パラレルサーバの場合のHiRDBファイルシステム領域名とサイズを次の表に示します。

表20‒11　HiRDBファイルシステム領域名とサイズ（HiRDB/シングルサーバの例）

項番

区分

ファイル

サイズ

（MB）

HiRDBファイルシステム領域名

備考

1

システムファイル

システムログファイル

シンクポイントダンプファイル

ステータスファイル

74

/HiRDB_S/rdsys011

/HiRDB_S/rdsys012

/HiRDB_S/rdsys013

/HiRDB_S/rdsys014

/HiRDB_S/rdsys015

/HiRDB_S/rdsys016

通常ファイル

2

システム用RDエリア

マスタディレクトリ

データディレクトリ

データディクショナリ

20

/HiRDB_S/rdsys02

3

作業表用ファイル

−

20

/HiRDB_S/rdsys03

4

ユーザ用RDエリア

−

40

/HiRDB_S/rdsys04

（凡例）−：該当しません。

表20‒12　HiRDBファイルシステム領域名とサイズ（HiRDB/パラレルサーバの例）

項番

区分

ファイル

サイズ（MB）

HiRDBファイルシステム領域名

備考

1

システムファイル

システムログファイル

シンクポイントダンプファイル

ステータスファイル

host1

156

/HiRDB_P/rdsys011

/HiRDB_P/rdsys012

/HiRDB_P/rdsys013

/HiRDB_P/rdsys014

通常ファイル

host2

74

/HiRDB_P/rdsys015

/HiRDB_P/rdsys016

2

システム用RDエリア

マスタディレクトリ

データディレクトリ

データディクショナリ

20

/HiRDB_P/rdsys02

3

作業表用ファイル

−

20

/HiRDB_P/rdsys03

4

ユーザ用RDエリア

−

40

/HiRDB_P/rdsys04

（凡例）−：該当しません。

(2)　ユーザ作成ファイル名

サンプルで使用するHiRDB/シングルサーバの場合のユーザ作成ファイル名とHiRDB/パラレルサーバの場合のユーザ作成ファイル名を次の表に示します。

表20‒13　ユーザ作成ファイル名（HiRDB/シングルサーバの例）

項番

名称

ファイル名

備考

1

定義ファイル

システム共通定義

$PDCONFPATH/pdsys

ディレクトリはインストールで作成済み

2

ユニット制御情報定義

$PDDIR/conf/pdutsys

3

シングルサーバ定義

$PDDIR/conf/sds01

4

システムログファイル

/HiRDB_S/rdsys011/log1

/HiRDB_S/rdsys012/log2

/HiRDB_S/rdsys013/log3

/HiRDB_S/rdsys014/log4

4グループ

5

シンクポイントダンプファイル

/HiRDB_S/rdsys014/spd1

/HiRDB_S/rdsys015/spd2

/HiRDB_S/rdsys016/spd3

3グループ

6

ステータスファイル

ユニット用

/HiRDB_S/rdsys011/utsts1a

/HiRDB_S/rdsys012/utsts1b

/HiRDB_S/rdsys013/utsts2a

/HiRDB_S/rdsys014/utsts2b

/HiRDB_S/rdsys015/utsts3a

/HiRDB_S/rdsys016/utsts3b

ユニットごとに二重化×3個

7

シングルサーバ用

/HiRDB_S/rdsys011/sts1a

/HiRDB_S/rdsys012/sts1b

/HiRDB_S/rdsys013/sts2a

/HiRDB_S/rdsys014/sts2b

/HiRDB_S/rdsys015/sts3a

/HiRDB_S/rdsys016/sts3b

サーバごとに二重化×3個

8

システム用RDエリア

マスタディレクトリ

/HiRDB_S/rdsys02/rdmast

RDエリア名

：RDMAST

9

データディレクトリ

/HiRDB_S/rdsys02/rddirt

RDエリア名

：RDDIRT

10

データディクショナリ

/HiRDB_S/rdsys02/rddict

RDエリア名

：RDDICT

11

作業表用ファイル

/HiRDB_S/rdsys03

−

12

RPCトレースファイル

/HiRDB_S/spool/pdrpctr

−

13

ユーザ用RDエリア

データ部

/HiRDB_S/rdsys04/rddata10

RDエリア名

：RDDATA10

14

インデクス部

/HiRDB_S/rdsys04/rdindx10

RDエリア名

：RDINDX10

（凡例）−：該当しません。

表20‒14　ユーザ作成ファイル名（HiRDB/パラレルサーバの例）

項番

名称

ファイル名

備考

1

定義ファイル

システム共通定義

$PDCONFPATH/pdsys

ディレクトリはインストールで作成済み

2

ユニット制御情報定義

$PDDIR/conf/pdutsys

3

サーバ共通定義

$PDCONFPATH/pdsvrc

4

フロントエンドサーバ定義

$PDDIR/conf/fes1

5

ディクショナリサーバ定義

$PDDIR/conf/dic1

6

バックエンドサーバ定義

host1

$PDDIR/conf/bes1

host2

$PDDIR/conf/bes2

7

システムログファイル

host1

/HiRDB_P/rdsys011/feslog1

/HiRDB_P/rdsys012/feslog2

/HiRDB_P/rdsys013/feslog3

/HiRDB_P/rdsys014/feslog4

/HiRDB_P/rdsys011/diclog1

/HiRDB_P/rdsys012/diclog2

/HiRDB_P/rdsys013/diclog3

/HiRDB_P/rdsys014/diclog4

/HiRDB_P/rdsys011/bes1log1

/HiRDB_P/rdsys012/bes1log2

/HiRDB_P/rdsys013/bes1log3

/HiRDB_P/rdsys014/bes1log4

サーバごとに4グループ

host2

/HiRDB_P/rdsys011/bes2log1

/HiRDB_P/rdsys012/bes2log2

/HiRDB_P/rdsys013/bes2log3

/HiRDB_P/rdsys014/bes2log4

8

シンクポイントダンプファイル

host1

/HiRDB_P/rdsys014/fesspd1

/HiRDB_P/rdsys015/fesspd2

/HiRDB_P/rdsys016/fesspd3

/HiRDB_P/rdsys014/dicspd1

/HiRDB_P/rdsys015/dicspd2

/HiRDB_P/rdsys016/dicspd3

/HiRDB_P/rdsys014/bes1spd1

/HiRDB_P/rdsys015/bes1spd2

/HiRDB_P/rdsys016/bes1spd3

サーバごとに3グループ

host2

/HiRDB_P/rdsys014/bes2spd1

/HiRDB_P/rdsys015/bes2spd2

/HiRDB_P/rdsys016/bes2spd3

9

ステータスファイル

ユニット用

host1

/HiRDB_P/rdsys011/ut1sts1a

/HiRDB_P/rdsys012/ut1sts1b

/HiRDB_P/rdsys013/ut1sts2a

/HiRDB_P/rdsys014/ut1sts2b

/HiRDB_P/rdsys015/ut1sts3a

/HiRDB_P/rdsys016/ut1sts3b

ユニットごとに二重化×3個

host2

/HiRDB_P/rdsys011/ut2sts1a

/HiRDB_P/rdsys012/ut2sts1b

/HiRDB_P/rdsys013/ut2sts2a

/HiRDB_P/rdsys014/ut2sts2b

/HiRDB_P/rdsys015/ut2sts3a

/HiRDB_P/rdsys016/ut2sts3b

10

サーバ用

host1

/HiRDB_P/rdsys011/fessts1a

/HiRDB_P/rdsys012/fessts1b

/HiRDB_P/rdsys013/fessts2a

/HiRDB_P/rdsys014/fessts2b

/HiRDB_P/rdsys015/fessts3a

/HiRDB_P/rdsys016/fessts3b

/HiRDB_P/rdsys011/dicsts1a

/HiRDB_P/rdsys012/dicsts1b

/HiRDB_P/rdsys013/dicsts2a

/HiRDB_P/rdsys014/dicsts2b

/HiRDB_P/rdsys015/dicsts3a

/HiRDB_P/rdsys016/dicsts3b

/HiRDB_P/rdsys011/bes1sts1a

/HiRDB_P/rdsys012/bes1sts1b

/HiRDB_P/rdsys013/bes1sts2a

/HiRDB_P/rdsys014/bes1sts2b

/HiRDB_P/rdsys015/bes1sts3a

/HiRDB_P/rdsys016/bes1sts3b

サーバごとに二重化×3個

host2

/HiRDB_P/rdsys011/bes2sts1a

/HiRDB_P/rdsys012/bes2sts1b

/HiRDB_P/rdsys013/bes2sts2a

/HiRDB_P/rdsys014/bes2sts2b

/HiRDB_P/rdsys015/bes2sts3a

/HiRDB_P/rdsys016/bes2sts3b

11

システム用RDエリア

マスタディレクトリ

/HiRDB_P/rdsys02/rdmast

RDエリア名

：RDMAST

12

データディレクトリ

/HiRDB_P/rdsys02/rddirt

RDエリア名

：RDDIRT

13

データディクショナリ

/HiRDB_P/rdsys02/rddict

RDエリア名

：RDDICT

14

作業表用ファイル

/HiRDB_P/rdsys03

−

15

RPCトレースファイル

/HiRDB_P/spool/pdrpctr

−

16

ユーザ用RDエリア

bes1

データ部

/HiRDB_P/rdsys04/rddata10

RDエリア名

：RDDATA10

17

インデクス部

/HiRDB_P/rdsys04/rdindx10

RDエリア名

：RDINDX10

18

bes2

データ部

/HiRDB_P/rdsys04/rddata20

RDエリア名

：RDDATA20

19

インデクス部

/HiRDB_P/rdsys04/rdindx20

RDエリア名

：RDINDX20

（凡例）−：該当しません。

21　HiRDBサーバとHiRDBクライアント間の通信

この章では，HiRDBサーバとHiRDBクライアントの接続方法，DNSサーバやファイアウォールがある場合の設定などについて説明します。

21.1　HiRDBサーバとHiRDBクライアントの接続方法

HiRDBクライアントがHiRDBサーバに接続するには，クライアント環境定義の次に示すオペランドでホスト名（又はIPアドレス）を指定する必要があります。

PDHOST

PDFESHOST

これらのオペランドに指定するホスト名は，システム共通定義のpdunitオペランドで指定したホスト名を指定します。

ただし，ネットワークの構成によってはpdunitオペランドで指定したホスト名を指定しても接続できない場合があります。DNSを使用している環境では「FQDNを指定したHiRDBサーバへの接続方法」を，HiRDBのサーバ間で使用しているネットワークとHiRDBクライアントとHiRDBサーバ間で使用しているネットワークが異なる場合は「マルチコネクションアドレス機能を使用したHiRDBサーバへの接続方法」を参照してください。

21.1.1　FQDNを指定したHiRDBサーバへの接続方法

pdunitオペランドで指定したホスト名は，HiRDBサーバにアクセスするすべてのクライアントマシンのhostsファイルにIPアドレスとともに登録する必要があります。しかし，DNSを使用すると，hostsファイルに登録する必要がなくなるため，登録処理やIPアドレス変更に伴うhostsファイルの変更処理が不要になります。

ドメイン内に含まれるホスト上で稼働するHiRDBサーバと接続する場合は，PDHOST，PDFESHOSTにサーバマシンのFQDNを指定することで，HiRDBサーバに接続できます。

クライアント環境定義に指定できる名称を次の表に示します。

表21‒1　クライアント環境定義に指定できる名称

クライアント環境定義に指定する名称

バージョン05-02以前

バージョン05-03以降

ホスト名

○

○

FQDN

×

○ ※

（凡例）

○：指定できます。

×：指定できません。

注※

大規模なネットワーク環境で，ホスト名やIPアドレスの登録，IPアドレスの変更に伴ってhostsファイルを変更したくない場合に使用します。

(1)　FQDNを指定してHiRDBサーバへ接続する場合のネットワーク構成例と定義例

FQDNを指定してHiRDBサーバへ接続する場合のネットワーク構成例と定義例を次の図に示します。

図21‒1　FQDNを指定してHiRDBサーバへ接続する場合のネットワーク構成例と定義例

〔説明〕

システム共通定義のpdunitオペランドの-xオプションには，HiRDBサーバで使用するネットワークのホスト名（HS01）を指定します。

クライアント環境定義のPDHOSTには，HiRDBサーバのFQDN（HS01.soft.hitachi.co.jp）を指定します。

(2)　注意事項

バージョン05-03より前のHiRDBサーバに接続する場合は，クライアント環境定義のPDHOST，PDFESHOSTにFQDNを指定できません。指定するとクライアント最大待ち時間（PDCWAITTIME指定値）経過後，キャンセル処理できないでサーバプロセスが残ることがあります。

HiRDBサーバで定義するホスト名にFQDNを指定できません。

HiRDBサーバが使用するネットワークとHiRDBクライアントが接続するネットワークが異なる場合は，マルチコネクションアドレス機能を使用して，HiRDBサーバに接続してください。マルチコネクションアドレス機能については，「マルチコネクションアドレス機能を使用したHiRDBサーバへの接続方法」を参照してください。

21.1.2　マルチコネクションアドレス機能を使用したHiRDBサーバへの接続方法

ネットワークの構成によってはpdunitオペランドで指定したホスト名を指定しても，HiRDBサーバと接続できないことがあります。例えば，HiRDBクライアントとHiRDBサーバ間で使用しているネットワークと，HiRDBサーバのサーバマシン間で使用しているネットワークが異なる場合がこれに該当します。

このような場合，マルチコネクションアドレス機能を使用します。この機能を使用すると，PDHOST又はPDFESHOSTオペランドに，pdunitオペランドと同じホスト名を指定しなくても，HiRDBサーバと接続できるようになります。

(1)　マルチコネクションアドレス機能の使用方法

マルチコネクションアドレス機能を使用するには，システム共通定義のpdstartオペランドで-mオプションを指定します。

系切り替え構成を適用する際は，HiRDBサーバ間で使用するネットワークのIPアドレスを引き継がない場合でも，HiRDBクライアントとHiRDBサーバ間で使用するネットワークのIPアドレス（クライアントの接続先となるIPアドレス）は引き継ぐ構成としてください。その場合の定義例については，「HiRDB/パラレルサーバの場合（IPアドレスを引き継ぐ系切り替えをする場合）」を参照してください。

-m及び-nオプションには，HiRDBクライアントがネットワークを経由して接続できるHiRDBサーバのホスト名を指定します。pdunitオペランドに指定したホスト名と同じ必要はありません。

(2)　マルチコネクションアドレス機能を使用したネットワーク構成例と定義例

(a)　HiRDB/シングルサーバの場合

マルチコネクションアドレス機能を使用したネットワーク構成例と定義例（HiRDB/シングルサーバの場合）を次の図に示します。

図21‒2　ネットワーク構成例と定義例（HiRDB/シングルサーバの場合）

〔説明〕

pdunitオペランドの-xオプションには，HiRDBサーバ間で使用するネットワークのホスト名（HS01）を指定します。

pdstartオペランドの-mオプションには，HiRDBクライアントとHiRDB/シングルサーバ間で使用するネットワークのホスト名（he01）を指定します。

クライアント環境定義のPDHOSTオペランドには，HiRDBクライアントとHiRDB/シングルサーバ間で使用するネットワークのホスト名（he01）を指定します。

(b)　HiRDB/パラレルサーバの場合

マルチコネクションアドレス機能を使用したネットワーク構成例と定義例（HiRDB/パラレルサーバの場合）を次の図に示します。

図21‒3　ネットワーク構成例と定義例（HiRDB/パラレルサーバの場合）

〔説明〕

pdunitオペランドの-xオプションには，HiRDBサーバ間で使用するネットワークのホスト名（HS01，HS02）を指定します。

pdstartオペランド（フロントエンドサーバを定義するpdstartオペランド）の-mオプションには，HiRDBクライアントとHiRDBサーバ間で使用するネットワークのホスト名（he03）を指定します。

クライアント環境定義のPDHOSTオペランドには，HiRDBクライアントとHiRDBサーバ間で使用するネットワークのホスト名（システムマネジャがあるホスト名：he01）を指定します。

(c)　HiRDB/パラレルサーバの場合（IPアドレスを引き継ぐ系切り替えをする場合）

マルチコネクションアドレス機能を使用したネットワーク構成と定義例（IPアドレスを引き継ぐ系切り替えをする場合）を次の図に示します。

図21‒4　ネットワーク構成例と定義例（IPアドレスを引き継ぐ系切り替えをする場合）

〔説明〕

pdunitオペランドの-xオプションには，HiRDBサーバ間で使用するネットワークのホスト名（HS01，HS03）を指定します。

pdstartオペランド（フロントエンドサーバを定義するpdstartオペランド）の-mオプションには，HiRDBクライアントとHiRDBサーバ間で使用するネットワークのIPアドレスに対応するホスト名（he04）を指定します。-nオプションは省略します。

クライアント環境定義のPDHOSTオペランドには，HiRDBクライアントとHiRDBサーバ間で使用するネットワークのホスト名（システムマネジャがあるホスト名：he01）を指定します。

(d)　HiRDB/パラレルサーバの場合（IPアドレスを引き継がない系切り替えをする場合）

マルチコネクションアドレス機能を使用したネットワーク構成例と定義例（IPアドレスを引き継がない系切り替えをする場合）を次の図に示します。

図21‒5　ネットワーク構成例と定義例（IPアドレスを引き継がない系切り替えをする場合）

〔説明〕

pdunitオペランドの-xオプションには，HiRDBサーバ間で使用するネットワークのホスト名（HS01，HS03）を指定します。-cオプションには，予備系のホスト名（HS02）を指定します。

pdstartオペランド（フロントエンドサーバを定義するpdstartオペランド）の-mオプションには，HiRDBクライアントとHiRDBサーバ間で使用するネットワークのホスト名（he04）を指定します。-nオプションには，予備系のホスト名（he03）を指定します。

クライアント環境定義のPDHOSTオペランドには，HiRDBクライアントとHiRDBサーバ間で使用するネットワークのホスト名（システムマネジャがあるホスト名：he01）を指定します。また，予備系のホスト名（he03）も指定します。

21.2　DNSサーバでIPアドレスを管理する場合の設定

DNSサーバでIPアドレスを管理する場合のHiRDBシステムには次の2とおりがあります。

サーバマシンが同一ドメイン内に存在する場合

サーバマシンが複数のドメインにわたって存在する場合

それぞれのHiRDBの設定方法を説明します。

21.2.1　同一ドメイン内でのHiRDBの設定方法

サーバマシンが同一ドメイン内に存在する場合，pdunitオペランド及びpdstartオペランドのホスト名称に「ホスト名」又は「FQDN（完全修飾子付きドメイン名称。ただし32文字以内）」のどちらかを指定します。これによって，DNSサーバでIPアドレスが管理でき，hostsファイルの設定が不要になります。

具体的には，次のオプションでホスト名かFQDNを指定します。

pdunitオペランド：-x及び-cオプション

pdstartオペランド：-x，-m，及び-nオプション

同一ドメインのシステム構成例を次の図に示します。

図21‒6　同一ドメインのシステム構成例

この場合のpdunit -xの指定例を次に示します。

ホスト名指定の場合

pdunit -x hirdb01 -u unt1 -d "運用ディレクトリ名" -p ポート番号 …

pdunit -x hirdb02 -u unt2 -d "運用ディレクトリ名" -p ポート番号 …

pdunit -x hirdb03 -u unt3 -d "運用ディレクトリ名" -p ポート番号 …

FQDN指定の場合

pdunit -x hirdb01.p1.ne.jp -u unt1 -d "運用ディレクトリ名" -p ポート番号 …

pdunit -x hirdb02.p1.ne.jp -u unt2 -d "運用ディレクトリ名" -p ポート番号 …

pdunit -x hirdb03.p1.ne.jp -u unt3 -d "運用ディレクトリ名" -p ポート番号 …

21.2.2　複数ドメインでのHiRDBの設定方法

サーバマシンが複数のドメインにわたって存在する場合，pdunitオペランド及びpdstartオペランドのホスト名称に「FQDN（完全修飾子付きドメイン名称：ただし32文字以内）」を指定します。これによって，DNSサーバでIPアドレスが管理でき，hostsファイルの設定が不要になります。

具体的には，次のオプションでFQDNを指定します。

pdunitオペランド：-x，及び-cオプション

pdstartオペランド：-x，-m，及び-nオプション

複数ドメインのシステム構成例を次の図に示します。

図21‒7　複数ドメインのシステム構成例

この場合のpdunit -xの指定例を次に示します。

FQDN指定の場合

pdunit -x hirdb01.pl1.ne.jp -u unt1 -d "運用ディレクトリ名" -p ポート番号 …

pdunit -x hirdb02.pl1.ne.jp -u unt2 -d "運用ディレクトリ名" -p ポート番号 …

pdunit -x hirdb03.pl2.ne.jp -u unt3 -d "運用ディレクトリ名" -p ポート番号 …

21.3　ファイアウォールやNATが設置されている場合の設定

HiRDBサーバとHiRDBクライアント間又はHiRDBサーバのユニット間に，ファイアウォールやNATが設置されている場合のHiRDBの環境設定について説明します。

21.3.1　HiRDB/シングルサーバ側にファイアウォールを設置した場合

次の図のようにHiRDB/シングルサーバ側にファイアウォールが設置され，そのファイアウォールが次のように設定されているとします。

ファイアウォールの設定

方向：受信

透過させるIPアドレス：172.16.0.10

透過させるポート番号：20000，20001

図21‒8　ファイアウォールがHiRDB/シングルサーバ側に設置されているネットワーク構成例

この場合，サーバマシン及びクライアントマシンの設定は次のようになります。ファイアウォールを設置する場合，次のどれかのオペランドを指定する必要があります。

pd_service_portオペランド

pd_scd_portオペランド

pdunitオペランドの-sオプション

ファイアウォールだけ設置する場合，クライアント環境定義（PDSERVICEPORTオペランド）を指定する必要はありません。

サーバマシンの設定

システム共通定義ファイル

set pd_name_port= 20000

set pd_service_port= 20001

pdunit -x hirdb01 -u unt1

pdstart -t SDS -s sds01 -u unt1

クライアントマシンの設定

クライアント環境定義

PDHOST　hirdb01

PDNAMEPORT　20000

PDCLTRCVPORT　30000※

PDCONTYPE　ACTIVE※

hostsファイル

172.16.0.10　hirdb01

注※　クライアント側にファイアウォールがある場合は，PDCLTRCVPORTを指定するか，PDCONTYPEにACTIVEを指定してください。クライアントとサーバの間にNAPT（IPマスカレード）のように，グローバルIPアドレスとローカルIPアドレスを１対複数で変換するような機能を設定している場合は，PDCONTYPEにACTIVEを指定してください。

21.3.2　HiRDB/シングルサーバ側にファイアウォールとNATを設置した場合

次の図のようにHiRDB/シングルサーバ側にファイアウォールとNATが設置され，それらが次のように設定されているとします。

ファイアウォールの設定

方向：受信

透過させるIPアドレス：172.16.0.10

透過させるポート番号：20000，20001

NATによるアドレス変換

128.1.1.1←→172.16.0.10

図21‒9　ファイアウォールとNATがHiRDB/シングルサーバ側に設置されているネットワーク構成例

この場合，高速接続機能を使用する設定にしてください。サーバマシン及びクライアントマシンの設定は次のようになります。

サーバマシンの設定

システム共通定義ファイル

set pd_name_port = 20000

set pd_service_port = 20001

pdunit -x hirdb01 -u unt1

pdstart -t SDS -s sds01 -u unt1

クライアントマシンの設定

クライアント環境定義

PDHOST　hirdb01

PDNAMEPORT　20000

PDSERVICEGRP　sds01

PDSERVICEPORT　20001

PDSRVTYPE　WS※１

PDCLTRCVPORT　30000※２

PDCONTYPE　ACTIVE※２

hostsファイル

128.1.1.1　hirdb01

注※1　Linux上でHiRDBサーバを動作させる場合は「PC」にしてください。

注※2　クライアント側にファイアウォールがある場合は，PDCLTRCVPORTを指定するかPDCONTYPEにACTIVEを指定してください。クライアントとサーバの間にNAPT（IPマスカレード）のように，グローバルIPアドレスとローカルIPアドレスを１対複数で変換するような機能を設定している場合は，PDCONTYPEにACTIVEを指定してください。

21.3.3　HiRDB/パラレルサーバ側にファイアウォールを設置した場合

次の図のようにHiRDB/パラレルサーバ側にファイアウォールが設置され，そのファイアウォールが次のように設定されているとします。

ファイアウォールの設定

方向：受信

透過させるIPアドレス：172.16.0.10，172.16.0.20

透過させるポート番号：20000，20001

図21‒10　ファイアウォールがHiRDB/パラレルサーバ側に設置されているネットワーク構成例

この場合，サーバマシン及びクライアントマシンの設定は次のようになります。ファイアウォールを設置する場合，次のどれかのオペランドを指定する必要があります。

pd_service_portオペランド

pd_scd_portオペランド

pdunitオペランドの-sオプション

ファイアウォールだけ設置する場合，クライアント環境定義（PDSERVICEPORTオペランド）を指定する必要はありません。

サーバマシンの設定

システム共通定義ファイル

set pd_name_port = 20000

set pd_service_port = 20001

pdunit -x hirdb01 -u unt1

pdunit -x hirdb02 -u unt2

pdstart -t MGR -u unt1

pdstart -t FES -s fes -u unt2

クライアントマシンの設定

クライアント環境定義

PDHOST　hirdb01

PDNAMEPORT　20000

PDCLTRCVPORT　30000※

PDCONTYPE　ACTIVE※

hostsファイル

172.16.0.10　hirdb01

172.16.0.20　hirdb02

注※　クライアント側にファイアウォールがある場合は，PDCLTRCVPORTを指定するかPDCONTYPEにACTIVEを指定してください。クライアントとサーバの間にNAPT（IPマスカレード）のように，グローバルIPアドレスとローカルIPアドレスを１対複数で変換するような機能を設定している場合は，PDCONTYPEにACTIVEを指定してください。

21.3.4　HiRDB/パラレルサーバ側にファイアウォールとNATを設置した場合

次の図のようにHiRDB/パラレルサーバ側にファイアウォールとNATが設置され，それらが次のように設定されているとします。

ファイアウォールの設定

方向：受信

透過させるIPアドレス：172.16.0.10，172.16.0.20

ポート番号：20000，20001

NATによるアドレス変換

128.1.1.1←→172.16.0.10

128.1.1.2←→172.16.0.20

図21‒11　ファイアウォールとNATがHiRDB/パラレルサーバ側に設置されているネットワーク構成例

この場合，高速接続機能を使用する設定にしてください。サーバマシン及びクライアントマシンの設定は次のようになります。

サーバマシンの設定

システム共通定義ファイル

set pd_name_port = 20000

set pd_service_port = 20001

pdunit -x hirdb01 -u unt1

pdunit -x hirdb02 -u unt2

pdstart -t MGR -u unt1

pdstart -t FES -s fes -u unt2

クライアントマシンの設定

クライアント環境定義

PDHOST　hirdb01

PDNAMEPORT　20000

PDSERVICEGRP　fes

PDSERVICEPORT　20001

PDFESHOST　hirdb02

PDSRVTYPE　WS※１

PDCLTRCVPORT　30000※２

PDCONTYPE　ACTIVE※２

hostsファイル

128.1.1.1　hirdb01

128.1.1.2　hirdb02

注※1　Linux上でHiRDBサーバを動作させる場合は「PC」にしてください。

注※2　クライアント側にファイアウォールがある場合は，PDCLTRCVPORTを指定するかPDCONTYPEにACTIVEを指定してください。クライアントとサーバの間にNAPT（IPマスカレード）のように，グローバルIPアドレスとローカルIPアドレスを１対複数で変換するような機能を設定している場合は，PDCONTYPEにACTIVEを指定してください。

21.3.5　HiRDBサーバのユニット間にファイアウォールを設置した場合

HiRDBサーバはすべてのユニット間で通信できる必要があります。次の図のようにHiRDBサーバのユニット間にファイアウォールを設置する場合，ファイアウォールでユニット間の通信に使用するポートを透過させる必要があります。

ファイアウォールの設定

方向：送信，受信

透過させるIPアドレス：172.16.0.10，172.16.0.20，10.0.0.30

透過させるポート番号：OSの自動割り当てポート，リモートシェル実行環境で使用するポート※，HiRDBのオペランドで指定したポート

注※

リモートシェル実行環境の詳細は，「リモートシェル実行環境の設定」を参照してください。

図21‒12　ファイアウォールがHiRDBサーバのユニット間に設置されているネットワーク構成例

次の場合，HiRDBサーバはユニット間の通信にOSの自動割り当てポートを使用するため，ファイアウォールでOSの自動割り当てポートを透過させる必要があります。

ユティリティ及び運用コマンドを実行する場合

pd_registered_portオペランドを指定しない場合

pd_registered_portオペランドへ指定したポート番号を使用できなかった場合

次の場合，HiRDBサーバはユニット間の通信にリモートシェル又はセキュアシェルを使用するため，ファイアウォールでリモートシェル実行環境が使用するポートを透過させる必要があります。リモートシェル実行環境の詳細は，「リモートシェル実行環境の設定」を参照してください。

ユティリティ及び運用コマンドを実行する場合

IPアドレスを引き継がない系切り替え機能を使用する場合

次のオペランドへ指定したポートをHiRDBサーバはユニット間の通信に使用するため，ファイアウォールでオペランドへ指定したポートを透過させる必要があります。

サーバマシンの設定

システム共通定義ファイル

pd_name_portオペランド

pd_service_portオペランド

pd_scd_portオペランド

pd_trn_portオペランド

pd_mlg_portオペランド

pd_alv_portオペランド

pd_registered_portオペランド

pdunitオペランドの-pオプション

pdunitオペランドの-sオプション

pdunitオペランドの-tオプション

pdunitオペランドの-mオプション

pdunitオペランドの-aオプション

21.4　HiRDBが使用するポート数

HiRDBの通信処理では，pd_registered_portオペランドの指定がない場合，OSが自動的に割り当てる通信ポート番号を使用します。使用する通信ポート数は，pd_max_usersオペランドの値やバックエンドサーバ数の増加に伴って増加します。ポート数が不足すると，処理が中断したり，他プログラムの通信処理に影響を与えたりします。

なお，pd_registered_portオペランドでHiRDBが通信処理で使用するポート番号の範囲を指定（HiRDB予約ポート機能）できます。HiRDB予約ポート機能については，「HiRDB予約ポート機能」を参照してください。

21.4.1　ユニットが使用する通信ポート数の見積もり

HiRDBのユニットが使用する通信ポート数の目安を次に示します。

(1)　HiRDB/シングルサーバの場合

計算式

pd_max_usersの値×4＋1000

(2)　HiRDB/パラレルサーバの場合

マルチフロントエンドサーバ構成の場合は，フロントエンドサーバごとにf，Fを決定し，算出したポート数の合算となります。フロントエンドサーバごとのポート数の目安を算出する計算式を次に示します。

計算式

｛b×［k×（B＋F）＋1］
＋f×（k×B＋D＋2）＋d×（F＋1）｝
×pd_max_usersの値＋1000

ｂ：ユニット内のバックエンドサーバ数

Ｂ：ユニット外のバックエンドサーバ数

ｆ：ユニット内のフロントエンドサーバ数

フロントエンドサーバごとに1，又は0のどちらかの値になります。

ユニット内にフロントエンドサーバがある場合：1

ユニット外にフロントエンドサーバがある場合：0

Ｆ：ユニット外のフロントエンドサーバ数

フロントエンドサーバごとに1，又は0のどちらかの値になります。

ユニット外にフロントエンドサーバがある場合：1

ユニット内にフロントエンドサーバがある場合：0

ｄ：ユニット内のディクショナリサーバ数

Ｄ：ユニット外のディクショナリサーバ数

ｋ：2÷3

21.4.2　注意事項

実行するSQL文によっては，目安以上のポート数が必要となる場合があります。

OSが自動的に割り当てるポート数で足りない場合は，pd_registered_portオペランドで指定し直してください。

ポート番号は，HiRDBが解放してもOSがすぐに解放しない場合（TIME_WAIT状態）があります。そのため，目安以上のポート数を一時的に使用する場合があります。TIME_WAIT状態によるポート数不足を回避する方法については，「ポート数不足を回避する方法」を参照してください。

システム内のバックエンドサーバ数が多いシステム構成の場合，計算した値がOSのポート番号の上限値やpd_registered_portに指定したポート番号を超えるおそれがあります。その場合の対策については，「ユニット数又はサーバ数が多いシステムを構築する場合の考慮点」を参照してください。

21.4.3　計算例

（例1）

1ユニット構成のHiRDB/パラレルサーバ（FES，DS，BESが5個）で，pd_max_users＝1000とした場合

｛5×［2÷3×（0＋0）+1］
＋1×（2÷3×0＋0＋2）＋1×（0＋1）｝
×1000＋1000＝9000

9000個のポート数が目安となります。

（例2）

ユニット構成のパラレル（ユニット1（FES，DS，BESが2個），ユニット2（BESが3個））で，pd_max_users＝1000とした場合

ユニット1：

｛2×［2÷3×（3＋0）＋1］
＋1×（2÷3×3＋0＋2）＋1×（0＋1）｝
×1000＋1000＝12000

ユニット2：

｛3×［2÷3×（2＋1）＋1］
＋0×（2÷3×2＋1＋2）＋0×（1＋1）｝
×1000＋1000＝10000

それぞれに12000個，10000個のポート数が目安となります。

21.4.4　ポート数不足を回避する方法

次に示すような運用をする場合，大量のTCPポートがTIME_WAIT状態となり，システム全体のTCPポートが不足し，トランザクションがエラーとなったり，HiRDBが異常終了したりすることがあります。

ユティリティ及びコマンドを連続実行するとき（HiRDB/パラレルサーバの場合）

UAPの同時接続数が多く，そのUAPが次のどれかに該当するトランザクションの実行を繰り返すとき（HiRDB/パラレルサーバの場合）

複数の表を操作するSQLを実行するトランザクション

フロータブルサーバを使用するトランザクション

回復不要FESを使用する更新トランザクション

このような運用をする場合，次に示す設定を行い，TCPポートが不足しないようにしてください。

なお，ここで説明するオペレーティングシステムパラメタや設定方法は，使用しているOSのバージョン，及びカーネルのバージョンごとに異なります。使用しているOSのマニュアルを参照し，ここで説明している指定値の目安で示した値を該当するオペレーティングシステムパラメタに設定してください。

(1)　TCPポートの枯渇を回避する設定

pd_registered_portオペランドでHiRDBが通信処理で使用するポート番号の範囲を拡大（HiRDB予約ポート機能）するとTCPポートの枯渇を回避できます。HiRDB予約ポート機能については，「HiRDB予約ポート機能」を参照してください。

(2)　TCPポートをTIME_WAIT状態に保つ時間を短くする設定（AIX限定）

TCPポートをTIME_WAIT状態に保つ時間を短くするには，次に示すオペレーティングシステムパラメタを指定してください。

オペレーティングシステムパラメタ：tcp_timewait

指定値の目安：1

パラメタ設定コマンドの例：noコマンド

(3)　TCPポートのOS自動割り当てポートの範囲を拡大する設定

TCPポートのOS自動割り当てポートの範囲を拡大するには，次に示すオペレーティングシステムパラメタを指定してください。

●Linuxの場合

オペレーティングシステムパラメタ：ip_local_port_range

指定値の目安：サーバマシン内で使用する予約ポートと重複しない範囲で，OS自動割り当てポートの範囲を拡大してください。

オプション設定ファイルの例：/proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range

●AIXの場合

オペレーティングシステムパラメタ：tcp_ephemeral_high及びtcp_ephemeral_low

指定値の目安：サーバマシン内で使用する予約ポートと重複しない範囲で，OS自動割り当てポートの範囲を拡大してください。

パラメタ設定コマンドの例：noコマンド

21.5　HiRDBで指定するポート番号

21.5.1　HiRDBで指定するポート番号の一覧

ポート番号を指定するオペランドを次の表に示します。

表21‒2　HiRDBで指定するポート番号の一覧

設定箇所

指定する環境変数又はオペランド

説明

クライアント環境定義

PDNAMEPORT

HiRDBのポート番号

HiRDB_PDNAMEPORT

PDSERVICEPORT

高速接続用のポート番号

PDFESHOST

フロントエンドサーバがあるユニットのポート番号

PDCLTRCVPORT

クライアントの受信ポート番号

PDASTPORT

HiRDB Control Manager - Agentのポート番号

システム共通定義

pd_name_port

HiRDBのポート番号

pdunit -p

pd_service_port

スケジューラプロセスのポート番号

pd_scd_port

pdunit -s

pd_trn_port

トランザクションサーバプロセスのポート番号

pdunit -t

pd_mlg_port

メッセージログサーバプロセスのポート番号

pdunit -m

pd_alv_port

ユニット監視プロセスのポート番号

pdunit -a

pd_registered_port

HiRDB予約ポート機能で使用するポート番号

pd_crypto_service_port

スケジューラプロセスの暗号化通信接続用のポート番号

ユニット制御情報定義

pd_service_port

スケジューラプロセスのポート番号

pd_registered_port

HiRDB予約ポート機能で使用するポート番号

pd_crypto_service_port

スケジューラプロセスの暗号化通信接続用のポート番号

21.5.2　ポート番号の指定方法

ここでは，ポート番号の指定方法について，それぞれ説明します。

(1)　クライアント環境定義

マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」の「クライアント環境定義（環境変数の設定）」を参照してください。

(2)　システム共通定義及びユニット制御情報定義

システム共通定義及びユニット制御情報定義のオペランドの指定有無と使用するポート番号について説明します。

オペランドに指定したポート番号を固定したい場合，表中の「使用するポート番号」を参照して，そのポート番号を使用する組み合わせでオペランドを指定してください。例えば，「(a)HiRDBのポート番号」で，HiRDB/パラレルサーバの場合，pd_name_portオペランドに指定したポート番号に固定したいとき，pdunit -pは指定を省略してください。

(a)　HiRDBのポート番号

HiRDBのポート番号は，pd_name_portオペランド及びpdunitオペランドの-pオプションに指定します。これらのオペランドの指定有無と使用するポート番号について説明します。

HiRDB/シングルサーバの場合

pd_name_port

pdunit -p

使用するポート番号

あり

あり

pd_name_portの指定

なし

なし

あり

20000

なし

ユティリティ専用ユニットを配置するときに使用するポート番号を次に示します。

指定箇所

使用するポート番号

システム共通定義

シングルサーバ側

ユティリティ専用ユニット側

pd_name_port

pdunit -p

シングルサーバがあるユニット

ユティリティ専用ユニット

シングルサーバがあるユニット

ユティリティ専用ユニット

あり

あり

pd_name_portの指定

pdunit -pの指定

pdunit -pの指定

pd_name_portの指定

なし

pd_name_portの指定

なし

あり

20000

pdunit -pの指定

pdunit -pの指定

20000

なし

20000

20000

20000

20000

HiRDB/パラレルサーバの場合

pd_name_port

pdunit -p

使用するポート番号

あり

あり

pdunit -pの指定

なし

pd_name_portの指定

なし

あり

pdunit -pの指定

なし

20000

(b)　スケジューラプロセスのポート番号

スケジューラプロセスのポート番号は，次のオペランドに指定します。

pd_service_portオペランド

pd_scd_portオペランド

pdunitオペランドの-sオプション

これらのオペランドの指定有無と使用するポート番号を次に示します。

指定箇所

使用するポート番号

システム共通定義

ユニット制御情報定義

pd_service_port

pd_scd_port

pdunit -s

pd_service_port

あり

あり

あり

あり

pdunit -sの指定

なし

なし

あり

pd_scd_portの指定

なし

なし

あり

あり

pdunit -sの指定

なし

なし

あり

ユニット制御情報定義のpd_service_portの指定

なし

システム共通定義のpd_service_portの指定

なし

あり

あり

あり

pdunit -sの指定

なし

なし

あり

pd_scd_portの指定

なし

なし

あり

あり

pdunit -sの指定

なし

なし

あり

ユニット制御情報定義のpd_service_portの指定

なし

※

注※

システム共通定義又はユニット制御情報定義にpd_registered_portオペランドを指定した場合，pd_registered_portオペランドに指定した範囲内のポート番号を使用します。pd_registered_portオペランドを指定しない場合，OSが自動的に割り当てたポート番号を使用します。

(c)　トランザクションサーバプロセス，メッセージログサーバプロセス，及びユニット監視プロセスのポート番号

トランザクションサーバプロセス，メッセージログサーバプロセス，及びユニット監視プロセスのポート番号は，次に示すオペランドに指定します。

トランザクションサーバプロセス

pd_trn_portオペランド及びpdunitオペランドの-tオプション

メッセージログサーバプロセス

pd_mlg_portオペランド及びpdunitオペランドの-mオプション

ユニット監視プロセス

pd_alv_portオペランド及びpdunitオペランドの-aオプション

これらのオペランドの指定有無と使用するポート番号を次に示します。

pd_trn_port又は

pd_mlg_port又は

pd_alv_port

pdunit -t又は

-m又は

-a

使用するポート番号

あり

あり

pdunit -t，-m，又は-aの指定

なし

pd_trn_port又はpd_mlg_port又はpd_alv_portの指定

なし

あり

pdunit -t，-m，又は-aの指定

なし

※

注※

システム共通定義又はユニット制御情報定義にpd_registered_portオペランドを指定した場合，pd_registered_portオペランドに指定した範囲内のポート番号を使用します。pd_registered_portオペランドを指定しない場合，OSが自動的に割り当てたポート番号を使用します。

(d)　HiRDB予約ポート機能で使用するポート番号

HiRDB予約ポート機能で使用するポート番号は，pd_registered_portオペランドに指定します。このオペランドの指定有無と使用するポート番号を次に示します。

指定箇所

使用するポート番号

システム共通定義

ユニット制御情報定義

pd_registered_port

pd_registered_port

あり

あり

ユニット制御情報定義の指定

なし

システム共通定義の指定

なし

あり

ユニット制御情報定義の指定

なし

−

（凡例）−：該当しません。

(e)　スケジューラプロセスの暗号化通信接続用のポート番号

スケジューラプロセスの暗号化通信接続用のポート番号は，pd_crypto_service_portオペランドに指定します。このオペランドの指定有無と使用するポート番号を次に示します。

指定箇所

使用するポート番号

システム共通定義

ユニット制御情報定義

pd_crypto_service_port

pd_crypto_service_port

あり

あり

ユニット制御情報定義の指定

なし

システム共通定義の指定

なし

あり

ユニット制御情報定義の指定

なし

−

（凡例）−：該当しません。

21.5.3　ポート番号の重複に関する注意事項

HiRDBシステム定義（表「HiRDBで指定するポート番号の一覧」のシステム共通定義及びユニット制御情報定義）で指定するポート番号の重複についての注意事項を次に示します。

同じユニットでは，各オペランドに異なるポート番号を指定してください。

HiRDB/パラレルサーバで，一つのサーバマシン上で複数のユニットを起動する場合，それぞれのユニットの各オペランドには異なるポート番号を指定してください。

一つのサーバマシン上で，複数のHiRDBを起動する場合，それぞれのHiRDBの各オペランドには異なるポート番号を指定してください。

一つのサーバマシン上にHiRDBクライアントとHiRDBサーバがある場合，各オペランドには，クライアント環境定義のPDCLTRCVPORTと異なるポート番号を指定してください。

次の条件を満たすようにポート番号を指定してください。

ほかのプログラムプロダクトが使用しているポート番号と異なる

/etc/servicesファイル（NIS又はDNS環境の場合はそれぞれに定義した場所）に登録されたポート番号と異なる

OSが自動的に割り当てるポート番号※の範囲に含まれない

注※　OSが自動的に割り当てるポート番号の範囲はOSによって異なります。

HiRDBのポート番号の指定を省略した場合，HiRDBのポート番号に20000が仮定されます。そのため，各オペランドには20000を指定しないでください。

21.6　HiRDB予約ポート機能

HiRDB予約ポート機能とは，pd_registered_portオペランドでポート番号の範囲を指定して，特定の通信ポート番号の範囲で通信できるようにする機能です。この機能によって，次のようなことが防げます。

HiRDB以外のプログラムがOSの自動割り当てポート番号を多数使用した通信処理をしている場合，通信ポート番号不足が発生して処理が中断される

HiRDBが大量の通信ポート番号を使用し，他プログラムの通信処理に影響を与える

確保したポートはHiRDBが解放しても，ある一定時間は再利用されません。そのため，短時間にポートを使用する処理が大量に発生した場合，ポート番号不足が発生する可能性があります。

HiRDBが大量のポート番号を使用する運用をする場合は，「ポート数不足を回避する方法」を参照してください。

なお，HiRDB予約ポート機能を使用する場合の定義例，及び注意事項については，マニュアル「HiRDB システム定義」のpd_registered_portオペランドの説明を参照してください。

21.6.1　HiRDB予約ポート数の見積もり

(1)　統計情報からの見積もり

統計情報からHiRDBの通信ポート番号の使用数を計れます。統計解析ユティリティの「システムの稼働に関する統計情報」で，次の情報からHiRDBの通信ポート数を算出します。なお，これらの詳細は，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

HiRDB予約ポート使用数

HiRDB予約ポートオーバー時のOS自動割り当てポート使用数

計算式

HiRDB予約ポート使用数＋HiRDB予約ポートオーバー時のOS自動割り当てポート使用数＋100※

注※　予備として加算しています。

(2)　推奨値の見積もり

推奨値は，「ユニットが使用する通信ポート数の見積もり」の計算式で求められます。なお，この値は目安です。運用上は「統計情報からの見積もり」の値を使用してください。

付録

付録A　HiRDBの最大値・最小値

付録A.1　システム構成に関する最大値と最小値

HiRDBのシステム構成に関する最大値と最小値を次の表に示します。

表A‒1　HiRDBのシステム構成に関する最大値と最小値

項　目

最小値

最大値

単位

1ユニットに作成できるサーバ数

1

34

個

シングルサーバ数

1

1

個

システムマネジャ数

1

1

個

フロントエンドサーバ数

1

1,024

個

ディクショナリサーバ数

1

1

個

バックエンドサーバ数

1

16,382

個

総RDエリア数

3

8,388,592

個

マスタディレクトリ用RDエリア数

1

1

個

データディレクトリ用RDエリア数

1

1

個

データディクショナリ用RDエリア数

1

59

個

解析情報表及び運用履歴表を格納するデータディクショナリ用RDエリア

1

1

個

ユーザ用RDエリア数

0

8,388,589

個

データディクショナリLOB用RDエリア数

0

2

個

ユーザLOB用RDエリア数

0

8,388,325

個

レジストリ用RDエリア数

0

1

個

レジストリLOB用RDエリア数

0

1

個

リスト用RDエリア

0

8,388,588

個

1RDエリア中のHiRDBファイル数

1

16

個

1RDエリア中の実表数と順序数生成子数の合計

0

500

個

1RDエリア中のインデクス数

0

500

個

1RDエリア中のリスト数

0

50,000

個

総HiRDBファイル数

1

134,217,728

個

同時アクセス可能実表数

4

32,000

個

最大同時接続数

1

HiRDB/シングルサーバの場合：3,000

HiRDB/パラレルサーバの場合：2,000※１

個

HiRDBで作成可能なユーザ数※２

1

無制限

個

同時リスト所有可能ユーザ数

0

32,767

個

1ユーザ当たりのリスト作成数

0

32,767

個

1トランザクション当たりの作業表作成数

0

512

個

1サーバ当たりのグローバルバッファ数※３

1

2,000,000

個

HiRDBファイルシステム領域長

AIX版

ラージファイル未使用

通常ファイル

1

2,047

メガバイト

キャラクタ型スペシャルファイル

1

2,047

メガバイト

ラージファイル使用

通常ファイル（JFS）

1

65,411

メガバイト

通常ファイル（JFS2）

1

1,048,575

メガバイト

キャラクタ型スペシャルファイル

1

1,048,575

メガバイト

Linux版

ラージファイル未使用

通常ファイル

1

2,047

メガバイト

キャラクタ型スペシャルファイル

1

2,047

メガバイト

ラージファイル使用

通常ファイル

1

1,048,575

メガバイト

キャラクタ型スペシャルファイル

1

1,048,575

メガバイト

注※１

マルチフロントエンドサーバ構成の場合，フロントエンドサーバ数×pd_max_users数の上限が2,000になります。

注※２

1ユーザ当たりディクショナリ表（SQL_USERS）を1行消費するため，データディクショナリ用RDエリアの容量に依存します。

注※３

ただし，システム全体では2,147,483,647が上限となります。

付録A.2　データベースに関する最大値と最小値

データベースに関する最大値と最小値を次の表に示します。

表A‒2　データベースに関する最大値と最小値

項　目

最小値

最大値

単位

文字データの長さ

（定義長）

CHAR

1

30,000

字（バイト）

VARCHAR

1

32,000

字（バイト）

各国文字データの長さ

（定義長）

NCHAR

1

15,000

字

NVARCHAR

1

16,000

字

混在文字データの長さ

（定義長）

MCHAR

1

30,000

バイト

MVARCHAR

1

32,000

バイト

パック形式10進数の精度

DECIMAL又はNUMERIC

1

38

けた

パック形式10進数の位取り

DECIMAL又はNUMERIC

0

38

けた

時刻印データの小数秒精度

TIMESTAMP

0

6

けた

BLOBデータの長さ

1

2,147,483,647

バイト

BINARYデータの長さ（定義長）

1

2,147,483,647

バイト

表中の列数

1

30,000

列

表中のインデクス数

0

255

個

インデクスの構成列数

1

64

列

クラスタキーの構成列数

1

64

列

表を分割格納するRDエリア数

1

4,096

個

表を分割配置するBES数

1

4,096

個

横分割表を定義時の格納条件に指定する定数の総数（格納条件を省略した場合も1と数える）

1

15,000

個

ビュー表の基になる表数

1

128

個

ビュー表の列数

1

30,000

列

主キーの構成列数

1

64

列

外部キーの構成列数

1

64

列

1表中の外部キー数

0

255

個

一つの主キーを参照する外部キー数

0

255

個

1表中に指定できる検査制約定義数

0

254

個

1表中に定義できる検査制約中で指定した論理演算子AND，OR，及び検査制約定義の数の合計（CASE式のWHEN探索条件中の論理演算子のAND及びORは除きます）

0

254

個

識別子の長さ

（表識別子，列名，データ型識別子，インデクス型識別子，属性名，ルーチン識別子，相関名，インデクス識別子，カーソル名，SQL文識別子，RDエリア名，埋込み変数名，標識変数名，パスワード，制約名，条件名，SQL変数名，問合せ名，トリガ識別子，文ラベル，ループ変数名，ホスト識別子，リスト名，SQLパラメタ名，接続制約名）

1

30

バイト

FIX表の行長

1

30,000

バイト

手続き又は関数のSQLパラメタ数

0

30,000

個

繰返し列数

2

30,000

個

IPアドレスによる接続制限の登録数

0

10,000

個

1サーバで生成するインデクス情報ファイル数

AIX版

1

8,092※１

個

Linux版

1

8,092※１

個

次に示すユティリティがメッセージに表示できる処理行数

pdload

pdrorg

pdrbal

0

4,294,967,295※２

件

注※１

pd_max_open_fdsオペランドの指定値，プラグイン使用の有無，サーバ内のRDエリア数などによって最大値は変動します。表の値はpd_max_open_fdsオペランドに最大値を指定した場合です。なお，プラグインインデクスの遅延一括作成にHiRDBファイルシステム領域を使用する場合，最大値は4,096になります。

注※２

4,294,967,295件以上のデータを処理した場合，表示行数が一度0にリセットされ，再度1からカウントアップします。

付録A.3　HiRDBファイル名に関する最大値と最小値

HiRDBファイル名に関する最大値と最小値を次の表に示します。

表A‒3　HiRDBファイル名に関する最大値と最小値（単位：文字）

HiRDBファイル種別

HiRDBファイルに指定できるファイル名の長さ

パス名の長さ※の最大値

最小値

最大値

システムステータスファイル

1

30

167

サーバステータスファイル

1

30

167

システムログファイル

1

30

167

シンクポイントダンプファイル

1

30

167

アンロードログファイル

1

30

167

監査証跡ファイル

16

−

167

作業表用ファイル

25

−

167

RDエリア構成ファイル

1

30

167

バックアップファイル

1

30

167

アンロードデータファイル

1

30

167

インデクス情報ファイル

30

−

167

差分バックアップ管理ファイル

1

30

167

（凡例）−：該当しません。最小値の欄に記載されている値が固定値です。

注※

パス名の長さは，「HiRDBファイルシステム領域/HiRDBファイル」の長さです。

付録B　HiRDBのプロセス一覧

ここでは，HiRDBで起動するプロセスについて説明します。

付録B.1　HiRDB/シングルサーバで起動するプロセス

HiRDBで起動するプロセスの構造を次に示します。

HiRDB/シングルサーバで起動するプロセスを次の表に示します。

表B‒1　HiRDB/シングルサーバで起動するプロセス（システムサーバ）

プロセス名

説明

プロセス数

サーバ名称

マニュアルでの表記

プロセス名称

プロセスサーバプロセス

pdprcd

HiRDB関連プロセスの管理

1

_prc

後処理プロセス

pdrsvre

プロセス異常終了時の後始末処理

pd_process_terminatorの指定値がfixedの場合：pd_process_terminator_maxの値

pd_process_terminatorの指定値がresidentの場合：3〜HiRDBが規定したプロセス数

pd_process_terminatorの指定値がnonresidentの場合：0〜異常終了したプロセス数

_admrsvr

サーバモード系切り替え用HiRDB起動プロセス

pdstart2d

クラスタソフトウェアと連動したHiRDBプロセスの起動制御

ユーザサーバホットスタンバイを行わないスタンバイ型系切り替え

ユーザサーバホットスタンバイ

高速系切り替え

1（オンライン時はなし）

_pdstrt2

メッセージログサーバプロセス

pdmlgd

メッセージ出力制御

1

_mlg

システムマネジャプロセス

pdrdmd

ユニット起動・停止制御，接続ユーザ管理

（なお，ネームサービス，又はノードマネジャと表記している場合があります）

1

_rdm

ステータスサーバプロセス

pdstsd

ユニット用ステータスファイルの入出力制御

1

_sts0

スケジューラプロセス

pdscdd

シングルサーバプロセスへのトランザクションの割り当て

（なお，ロックサーバと表記している場合があります）

1

_scd

トランザクションサーバプロセス

pdtrnd

トランザクション制御

1

_trn

トランザクション回復プロセス

pdtrnrvd

トランザクションの決着・回復制御

1〜ダウンしたpdsds数※1

_trnrcv

監査証跡管理サーバプロセス

pdaudd

監査証跡管理

pd_aud_file_nameの指定がある場合は1，ない場合は0

_aud

監査証跡自動データロード制御プロセス

pdaudld

自動データロード用pdloadの起動制御

pd_aud_file_nameの指定があり，かつpd_aud_auto_loadingにYを指定している場合は1，それ以外は0

_audld

トラブルシュート情報取得プロセス

pdprfd

トラブルシュート機能の制御

1

−

ログサーバプロセス

pdlogd

システムログ取得制御，ログ関連プロセス制御

1

_logN

デファードライトプロセス

pd_buf_dfw

DB格納ディスクへのバックグラウンドライト

1

1dfwN

非同期READプロセス

pd_ios_ard

非同期READ機能

pd_max_ard_processの値

1ardN

デファードライト処理用並列WRITEプロセス

pd_buf_awt

デファードライト処理の並列WRITE機能

pd_dfw_awt_processの値

1awtN

REDOプロセス

pd_rcv_rd

全面リラン時のDBの前進復帰

MIN（接続ディスク数，pd_max_recover_processの値）

接続ディスク数：RDエリアを定義したキャラクタ型スペシャルファイル数

pd_rdarea_open_attribute_useにYを指定している場合はpd_max_recover_processの値※2

2rrnM

ログスワッパプロセス

pdlogswd

システムログ関連ファイルの割り当て・解放・入出力管理，シンクポイントダンプ取得

1

_logNs

デッドロック監視プロセス

pdlckmnd

排他制御処理の分散を行っている場合のデッドロック検知

pd_lck_pool_partitionに2以上を指定し，かつpd_lck_deadlock_checkにYを指定すると1，それ以外は0

_lckmnN

表B‒2　HiRDB/シングルサーバで起動するプロセス（ユーザサーバ）

プロセス名

説明

プロセス数

サーバ名称

マニュアルでの表記

プロセス名称

シングルサーバプロセス

pdsds

SQL処理

pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値※3

サーバ名※4

表B‒3　HiRDB/シングルサーバで起動するプロセス（ユティリティサーバ）

プロセス名※5

説明

プロセス数

サーバ名称

マニュアルでの表記

プロセス名称

pdinit制御プロセス

pdinitd

初期設定ユティリティ実行プロセス

1

0minit0

pdcopyバックアップ出力プロセス

pdcopyb

バックアップファイル出力

多重度数×コマンド同時実行数

0bcpy?0※6

pdcopyデータベース読み込みプロセス

pdcopyr

データベース読み込み

コマンド同時実行数

0rcopy0

pdrstrバックアップ読み込みプロセス

pdrstrb

バックアップファイル読み込み

コマンド同時実行数

0brstr0

pdrstrマスタディレクトリ用RDエリア読み込みプロセス

pdrstrm

マスタディレクトリ用RDエリア読み込み

コマンド同時実行数

0mrstr0

pdrstrアンロードログ読み込みプロセス

pdrstrl

アンロードログファイル読み込み

コマンド同時実行数

0lrstr0

pdrstrデータベース書き込みプロセス

pdrstrr

データベース書き込み

コマンド同時実行数

0brstr0

pdrstrマスタディレクトリ用RDエリア書き込みプロセス

pdrstrw

マスタディレクトリ用RDエリア書き込み

コマンド同時実行数

0wrstr0

pdload制御プロセス

pdloadm

データロード制御

pdloadコマンド同時実行数

0mload0

pdrorg制御プロセス

pdrorgm

DB再編成制御（アンロード，リロード，インデクス再編成・再作成，空きページ解放，及びグローバルバッファ常駐化）

pdrorg，pdreclaim，pdpgbfonコマンド同時実行数

0mrorg0

pdgetcst制御プロセス

pdgcstm

最適化情報収集

pdgetcstコマンド同時実行数

0mgcst0

pddbst制御プロセス

pddbst1

DB状態解析制御

pddbstコマンド同時実行数

0mdbst0

pdexp制御プロセス

pdexpm

ディクショナリ搬出入制御

1

0mexp0

pdplgexe制御プロセス

pdplgexm

プラグインユティリティ実行制御

プラグインが提供するコマンド同時実行数

0mplge0

pdorend制御プロセス

pdorendm

オンライン再編成

追い付き反映制御

1

0more0

pdorend反映プロセス

pdorendl

オンライン再編成

追い付き反映処理

多重度数（pdorendコマンドの-mオプション指定値数）

0lore?0※7

（凡例）

−：該当しません。

注

サーバ名称のxxxNはユーザサーバ数によって1，2，…ユニット最大サーバ数と増加します。

サーバ名称のxxxMは定義によって2〜11と増加します。

サーバ名称はメッセージ出力やコマンド情報出力などで使用されます。

注※1

ダウンしたpdsds数が二つ以上発生した場合に，ダウンした数と同数まで増加します。ダウンしたpdsdsのトランザクションが決着するに従ってプロセス数は減少し，回復対象となるトランザクションがなくなると1に戻ります。上限値を次に示します。

MIN（↓pd_trn_rcvmsg_store_buflenの値÷72↓，（pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値）×2＋7）

注※2

REDOプロセスは，HiRDB開始時に起動され，起動が完了すれば停止します。

注※3

ユティリティサーバの場合にはプロセス数は0となります。計算後に2000を超える場合には2000までが起動されるプロセスとなります。また，pd_process_countが指定されている場合には起動プロセス数は指定値分となります。pd_process_countを超えるアクセス要求があった場合は，同時処理するために同時アクセス数のプロセスをpd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値まで起動します。

注※4

システム共通定義のpdstartオペランドの-sオプションで指定するサーバ名です。

注※5

対応するコマンドが実行中のときだけプロセスが起動され，コマンドが終了すればプロセスは停止します。

注※6

「?」は，バックアップ出力プロセスの多重度数（pdcopyの-fオプションで指定した制御文ファイル中の-ｂオプション指定値数）によって，0，1，…fと増加します。

注※7

「?」は，オンライン再編成反映プロセスの多重度数（pdorendコマンドの-mオプション指定値数）によって，1，2，…8と増加します。

付録B.2　HiRDB/パラレルサーバで起動するプロセス

HiRDBで起動するプロセスの構造を次に示します。

HiRDB/パラレルサーバで起動するプロセスを次の表に示します。

表B‒4　HiRDB/パラレルサーバで起動するプロセス（システムサーバ）（1/2）

プロセス名

説明

プロセス数

サーバ名称

サーバごとのプロセスの起動有無

マニュアルでの表記

プロセス名称

MGR

非MGR

プロセスサーバプロセス

pdprcd

HiRDB関連プロセスの管理

1

_prc

○

○

後処理プロセス

pdrsvre

プロセス異常終了時の後始末処理

pd_process_terminatorの指定値がfixedの場合：pd_process_terminator_maxの値

pd_process_terminatorの指定値がresidentの場合：3〜HiRDBが規定したプロセス数

pd_process_terminatorの指定値がnonresidentの場合：0〜異常終了したプロセス数

_admrsvr

○

○

サーバモード系切り替え用HiRDB起動プロセス1

pdstart2d

クラスタソフトウェアと連動したHiRDBプロセスの起動制御

ユーザサーバホットスタンバイを行わないスタンバイ型系切り替え

ユーザサーバホットスタンバイ

高速系切り替え

1：1スタンバイレス型系切り替えの実行系

1（オンライン時はなし）

_pdstrt2

○

○

サーバモード系切り替え用HiRDB起動プロセス２

pdstart2a

クラスタソフトウェアと連動したHiRDBプロセスの起動制御

1：1スタンバイレス型系切り替えの待機系

1（オンライン時はなし）

_pdst2a1

×

○

サーバモード系切り替え用HiRDB起動プロセス３

pdsvstartd

クラスタソフトウェアと連動したHiRDBプロセスの起動制御

影響分散スタンバイレス型系切り替えの待機系

pd_ha_agentにactiveunitsを指定している場合は1，それ以外は0

_pdsvstd

×

○

トラブルシュート情報取得プロセス

pdprfd

トラブルシュート機能の制御

1

−

○

○

メッセージログサーバプロセス

pdmlgd

メッセージ出力制御

（pd_mlg_msg_log_unitにlocalを指定している場合に起動します）

1

_mlg

○

○

システムマネジャ（MGRユニット）プロセス

pdrdmd

ユニット起動・停止制御，接続ユーザ管理

（なお，ネームサービス，又はノードマネジャと表記している場合があります）

1

_rdm

○

×

ノードマネジャ（非MGRユニット）プロセス

pdndmd

ユニット起動・停止制御，接続ユーザ管理

（なお，ネームサービスと表記している場合があります）

1

_ndm

×

○

ステータスサーバプロセス

pdstsd

ユニット用ステータスファイルの入出力制御

1

_sts0

○

○

スケジューラプロセス

pdscdd

バックエンドサーバプロセス，ディクショナリサーバプロセス，及びフロントエンドサーバプロセスの割り当て

（なお，ロックサーバと表記している場合があります）

1

_scd

○

○

トランザクションサーバプロセス

pdtrnd

トランザクション制御

1

_trn

○

○

トランザクション回復プロセス

pdtrnrvd

トランザクションの決着・回復制御

FESの場合：

1〜ダウンしたpdfes数※1

DSの場合：

1〜ダウンしたpddic数※1

BESの場合：

1〜ダウンしたpdbes数※1

_trnrcv

○

○

監査証跡管理サーバプロセス

pdaudd

監査証跡管理

pd_aud_file_nameの指定がある場合は1，ない場合は0

_aud

_auz※2

○

○

監査証跡自動データロード制御プロセス

pdaudld

自動データロード用pdloadの起動制御

監査証跡管理サーバプロセスの条件に合わせてpd_aud_auto_loadingにYを指定している場合は1，N又は指定していない場合は0

_audld

○

×

ユニット監視プロセス

pdrdma

HiRDBユニットが稼働しているかどうかの監視をおこなう

1（ユニット数が1の場合は0）

_rdmck

○

×

表B‒5　HiRDB/パラレルサーバで起動するプロセス（システムサーバ）（2/2）

プロセス名

説明

プロセス数

サーバ名称

サーバごとのプロセスの起動有無

マニュアルでの表記

プロセス名称

BES

DS

FES

ログサーバプロセス

pdlogd

システムログ取得制御，ログ関連プロセス制御

1

_logN

_lozN※2

○

○

○

デファードライトプロセス

pd_buf_dfw

DB格納ディスクへのバックグラウンドライト

1

1dfwN

1dfzN※2

○

○

×

非同期READプロセス

pd_ios_ard

非同期READ機能

pd_max_ard_processの値

1ardN

1arzN※2

○

○

×

デファードライト処理用並列WRITEプロセス

pd_buf_awt

デファードライト処理の並列WRITE機能

pd_dfw_awt_processの値

1awtN

1awzN※2

○

○

×

REDOプロセス

pd_rcv_rd

全面リラン時のDBのロールフォワード

MIN（接続ディスク数，pd_max_recover_processの値）

接続ディスク数：RDエリアを定義したキャラクタ型スペシャルファイル数

pd_rdarea_open_attribute_useの値がYの場合はpd_max_recover_processの値※3

2rrnM

2rrzM※2

○

○

×

ログスワッパプロセス

pdlogswd

システムログ関連ファイルの割り当て・解放・入出力管理，シンクポイントダンプ取得

1

_logsN

_lozsN※2

○

○

○

デッドロック監視プロセス

pdlckmnd

排他制御処理の分散を行っている場合のデッドロック検知

FESの場合：

pd_fes_lck_pool_partitionに2以上を指定し，かつpd_lck_deadlock_checkにYを指定した場合は1，それ以外は0

DS，BESの場合：

pd_lck_pool_partitionに2以上を指定し，かつpd_lck_deadlock_checkにYを指定した場合は1，それ以外は0

_lckmnN

_lckmzN※2

○

○

○

表B‒6　HiRDB/パラレルサーバで起動するプロセス（ユーザサーバ）

プロセス名

説明

プロセス数

サーバ名称

サーバごとのプロセスの起動有無

マニュアルでの表記

プロセス名称

BES

DS

FES

バックエンドサーバプロセス

pdbes

データベースへのアクセス

MAX（pd_max_usersの値，pd_max_bes_processの値）

サーバ名※4

○

×

×

ディクショナリサーバプロセス

pddic

ディクショナリ表の一括管理

MAX（pd_max_usersの値，pd_max_dic_processの値）

サーバ名※4

×

○

×

フロントエンドサーバプロセス

pdfes

SQL処理，バックエンドサーバへの指示

pd_max_usersの値

サーバ名※4

×

×

○

表B‒7　HiRDB/パラレルサーバで起動するプロセス（ユティリティサーバ）

プロセス名

説明

プロセス数

サーバ名称

サーバごとのプロセスの起動有無

マニュアルでの表記

プロセス名称

BES

DS

FES

pdinit制御プロセス

pdinitd

初期設定ユティリティ実行プロセス

1

0minit0

×

○

×

pdinit実行プロセス

pdinitb

初期設定ユティリティBES側実行プロセス

1〜2

0sinit0

○

×

×

pdcopyバックアップ出力プロセス

pdcopyb

バックアップファイル出力

（pdcopyに指定したバックアップ出力先（-bオプション）に起動します）

多重度数×pdcopyコマンド同時実行数

0bcpy?0※5

×

×

×

pdcopyデータベース読み込みプロセス

pdcopyr

データベース読み込み

複写対象サーバ数※6

0rcopyN

○

○

×

pdrstrバックアップ読み込みプロセス

pdrstrb

バックアップファイル読み込み

（pdrstrに指定したバックアップ読み込み先（-bオプション）に起動します）

pdrstrコマンド同時実行数

0brstr0

×

×

×

pdrstrマスタディレクトリ用RDエリア読み込みプロセス

pdrstrm

マスタディレクトリ用RDエリア読み込み※7

pdrstrコマンド同時実行数

0mrstr0

×

○

×

pdrstrアンロードログ読み込みプロセス

pdrstrl

アンロードログファイル読み込み※8

pdrstrコマンド同時実行数

0lrstr0

×

×

×

pdrstrデータベース書き込みプロセス

pdrstrr

データベース書き込み

回復対象サーバ数※9

0brstrN

○

○

×

pdrstrマスタディレクトリ用RDエリア書き込みプロセス

pdrstrw

マスタディレクトリ用RDエリア書き込み※10

1

0wrstr0

×

○

×

pdload制御プロセス

pdloadm

データロード制御

pdloadコマンド同時実行数

0mload0

○

○

○

pdrorg制御プロセス

pdrorgm

DB再編成制御（アンロード，リロード，インデクス再編成・再作成，空きページ解放，及びグローバルバッファ常駐化）

pdrorg,pdreclaim,pdpgbfonコマンド同時実行数

0mrorg0

○

○

○

pdrbal制御プロセス

pdrbalm

リバランス制御

pdrbalコマンド同時実行数

0mrbal0

×

○

×

pdgetcst制御プロセス

pdgcstm

最適化情報収集

pdgetcstコマンド同時実行数

0mgcst0

×

○

×

pddbst制御プロセス

pddbst1

DB状態解析制御

（MGRユニットで起動します）

pddbstコマンド同時実行数

0mdbst0

×

×

×

pdexp制御プロセス

pdexpm

ディクショナリ搬出入制御

（搬出ファイルがあるユニットに起動します）

1

0mexp0

×

×

×

pdplgexe制御プロセス

pdplgexm

プラグインユティリティ実行制御

プラグインが提供するコマンド同時実行数

0mplge0

×

○

×

pdorend制御プロセス

pdorendm

オンライン再編成

追い付き反映制御

1

0more0

○

×

×

pdorend反映プロセス

pdorendl

オンライン再編成

追い付き反映処理

多重度数（pdorendコマンドの-mオプション指定値数）

0lore?0※11

○

×

×

（凡例）

○：プロセスが起動します。

×：プロセスが起動しません。

−：該当しません。

注

サーバ名称のxxxNはユーザサーバ数によって1，2，…ユニット最大サーバ数と増加します。

サーバ名称のxxxMは定義によって2〜（ユニット最大サーバ数×11）と増加します。

注※1

ダウンしたpdbes，pdfes，pddic数が二つ以上発生した場合に，ダウンした数と同数まで増加します。ダウンしたpdbes，pdfes，pddicのトランザクションが決着するに従ってプロセス数は減少し，回復対象となるトランザクションがなくなると1に戻ります。上限値を次に示します。

FESの場合：（pd_max_usersの値＋pd_max_reflect_process_countの値）×2＋7

DSの場合：（pd_max_dic_processの値＋pd_max_reflect_process_countの値）×2＋7

BESの場合：（pd_max_bes_processの値＋pd_max_reflect_process_countの値）×2＋7

なお，ユニット当たりの上限値は↓pd_trn_rcvmsg_store_buflenの値÷72↓です。ユニット内のFES，DS，BESごとに求めた値の総和がこれより大きい場合でも，ユニット当たりの最大プロセス数はこの値になります。

注※2

1：1スタンバイレス型系切り替え構成の場合で，代替BESユニット用に起動するときの名称です。

注※3

REDOプロセスは，HiRDB開始時に起動され，起動が完了すれば停止します。

注※4

システム共通定義のpdstartオペランドの-sオプションで指定するサーバ名です。

注※5

「?」は，バックアップ出力プロセスの多重度数（pdcopyの-fオプションで指定した制御文ファイル中の-ｂオプション指定値数）によって，0，1，…fと増加します。

注※6

pdcopyに指定した複写対象（-r，-s，-u，-aオプション）のRDエリアが属するサーバ数分起動します。

注※7

pdrstrに指定したバックアップファイル（-bオプション）があるホストと，ディクショナリサーバがあるホストが異なる場合に起動します。また，pdrstrに指定したバックアップファイル（-bオプション）の出力先ホストと，ディクショナリサーバがあるホストが異なる場合に起動します。

注※8

pdrstrでアンロードログファイル（-lオプション）又はディレクトリ（-dオプション）を指定した場合に，回復対象が2サーバ以上あるとき，若しくはアンロードログファイルが格納されているホストと回復対象のRDエリアが属するサーバがあるホストとが異なるときに起動します。

注※9

pdrstrに指定した回復対象（-r，-s，-u，-c，-aオプション）のRDエリアが属するサーバ数分起動します。

注※10

回復対象にマスタディレクトリ用RDエリアを指定し，バックアップファイルがあるホストとディクショナリサーバがあるホストが異なる場合に起動します。

注※11

「?」は，オンライン再編成反映プロセスの多重度数（pdorendコマンドの-mオプション指定値数）によって，1，2，…8と増加します。

付録C　Q＆A

HiRDBシステムの構築に関する事例をQ&A形式でまとめています。

付録C.1　HiRDB/Developer's Kitに関する質問

質問

HiRDB/Developer's Kitはどのようなときに必要ですか？

お答えします

HiRDBサーバがあるマシンでUAPを作成する場合は，HiRDBサーバにHiRDB/Developer's Kitの機能が含まれているので必要ありません。HiRDBサーバがあるマシンとは別のマシンでUAPを開発する場合に必要です。

また，HiRDBサーバと異なるプラットフォームのUAPを作成する場合にも必要です。

付録C.2　データベース定義ユティリティ（pddef）の実行に関する質問

質問

データベース定義ユティリティ（pddef）でCREATE TABLEを実行したのですが，何も実行されませんでした。なぜですか？

お答えします

pddefの制御文でセミコロン（;）の後ろに空白が入っていませんか？空白が入っていると，そのSQL文は実行されません（この例では，CREATE TABLE以降の指定は省略しています）。

（誤）CREATE TABLE ;△ △：空白

（正）CREATE TABLE ;

付録C.3　表の最大容量に関する質問

質問

HiRDBの表の最大容量はどのくらいですか？

お答えします

一つの表は最大4,096個のRDエリアに分割格納でき，一つのRDエリアは最大16個のHiRDBファイルで構成できます。

一つのHiRDBファイルの最大容量が64ギガバイトになるため，1表の最大容量は次のようになります。

1表の最大容量

4096×16×64ギガバイト＝約4ペタバイト

付録C.4　OpenTP1とのXAインタフェースに関する質問

質問

OpenTP1とHiRDBの連携時，参照するだけのSQLであれば，そのトランザクションのコミットはXAインタフェースを通らないように思えますが，どうでしょうか？

お答えします

参照するだけのSQLであっても，コミット時には必ずXAインタフェースを経由してHiRDBに処理が渡されます。ただし，更新SQLがあるときのコミットに比べると，走行するステップ数が少なくなります。

付録C.5　FIX表の性能に関する質問

質問

FIX表とそうでない表（非FIX表）の性能差はどれくらいありますか？

お答えします

操作対象列数や操作対象行数によって性能差は変わるため一概には言えませんが，1列の大量更新でFIX指定をした場合の実行時間が，FIX指定をしなかった場合に比べ，約2/3になった事例があります。

FIX指定の方が性能劣化しないため，次に示す条件を満たす場合はFIX指定にしてください。

可変長の列がない

NULL値を持つ列がない

付録C.6　重複キーインデクスに関する質問

質問

重複したキーに対してもインデクスを定義できますか？

定義できるなら，それによって何か困ることが生じるのでしょうか？

お答えします

インデクスは定義できます（非UNIQUE属性）。ただし，大量の重複キー（201件以上）があるインデクスは特殊な格納構造になってアクセスするインデクスページが増えるため，性能上好ましくありません。

付録C.7　横分割表のインデクス定義に関する質問

質問

サーバマシン間に分割された表に対してインデクスを定義する場合，どのようにインデクスを配置すればよいですか？

お答えします

次のように分割表単位にインデクスも分割してください。

付録C.8　pdsetup -dコマンドに対する応答に関する質問

質問

pdsetup -dコマンドを入力するとKFPS00036-Qメッセージが出力され，応答を要求してきましたがyとnのどちらを応答したらよいですか？

お答えします

yを応答した場合，HiRDBの実行に必要なファイル及びディレクトリを削除します。その場合，次回pdsetupコマンドを実行したときに，実行に必要なファイルをインストールディレクトリからコピーします。nを応答した場合は，ファイル及びディレクトリは削除しません。

次のような場合にyを応答してください。

現在運用しているHiRDBをインストールしたHiRDBに入れ替える場合（HiRDBをバージョンアップする場合はpdstopコマンドで正常終了する必要があります）

HiRDB管理者用の認可識別子を変更する場合

HiRDB運用ディレクトリ下のファイル，ディレクトリの所有者，又はファイルモードを誤って変更したり，削除したりした場合

備考

yを応答すると，HiRDB運用ディレクトリとインストールディレクトリが異なる場合，HiRDB運用ディレクトリ下のロード一式を削除します。そして次回のpdsetupコマンド実行でロード一式をインストールディレクトリからコピーすることになります。このためコマンド実行に多少の時間が掛かります。

付録C.9　シンクポイントダンプの運用に関する質問

質問

シンクポイントダンプファイルの有効保証世代数とはどのようなことですか？

お答えします

シンクポイントダンプファイルには，全面回復処理に備えてシステムログファイルをどの位置から読み始めればよいかなどの情報をシンクポイントごとに取得します。シンクポイントダンプファイルに格納されている位置情報が示すシステムログファイル以降のシステムログファイルは，全面回復処理で使用する可能性があるため，上書き禁止状態にして保護しています。

有効保証世代数とは，「シンクポイントダンプファイルの何世代分の位置からシステムログファイルを上書き禁止にして保護するか」ということです。つまり，有効保証世代数が1の場合は，最新のシンクポイントダンプファイルが示すシステムログファイル以降が上書き禁止状態になります。有効保証世代数が2の場合は，最新のシンクポイントダンプファイルの1世代前のシンクポイントダンプファイルが示すシステムログファイル以降が上書き禁止状態になります。

付録C.10　ステータスファイルに関する質問

(1)　ステータスファイルの運用に関する質問（ステータスファイルの二重化）

質問

ステータスファイルの二重化のペアはどのように構成するのですか？

次のように論理ファイル1のA系と論理ファイル2のB系が障害の場合，論理ファイル2のA系と論理ファイル1のB系でペアを組むことはありますか？

お答えします

異なる論理ファイル間でペアを組むことはありません。A系，B系が両方とも正常な論理ファイルにスワップします。A系，B系の両方とも正常な論理ファイルが一つもない場合は，pd_sts_singleoperationオペランドの指定に従ってユニットを異常終了するか，又は片系運転で処理を続行します。

(2)　ステータスファイルの運用に関する質問（障害発生時）

質問

A系，B系の両方とも正常な論理ファイルが一つもない（A系，B系のどちらかが障害）場合の処理方式を決める次に示すオペランドがあります。

pd_syssts_singleoperation = stop｜continue（ユニット用ステータスファイルの場合）

pd_sts_singleoperation = stop｜continue（サーバ用ステータスファイルの場合）

stopとcontinue，どちらを指定すればよいですか？

お答えします

stopを指定すると，HiRDB（HiRDB/パラレルサーバの場合はユニット）が異常終了します。continueを指定すると，ステータスファイルを片系運転します。

ステータスファイルは，全面回復処理のための情報を記録している重要なファイルです。continueを指定して片系運転中にステータスファイルが障害になると，両系障害でユニットが異常終了します。そして，現用ファイルが両系ともアクセスできないため，全面回復処理ができなくなります。したがって，次のような考え方で判断してください。

HiRDBの異常終了よりも，全面回復処理の保証を重視する場合はstopを指定します。

とにかくHiRDBを途中で停止したくない（最悪の場合，全面回復処理はあきらめ，データベースをバックアップ時点まで戻したりデータロードし直す）場合はcontinueを指定します。

(3)　ステータスファイルの運用に関する質問（ステータスファイルの定義）

質問

論理ステータスファイルは1〜7個定義できますが，ディスクに余裕がありません。どの程度用意するのが現実的ですか？

お答えします

ディスクを障害回復して再使用可能になるまでの安全性を考えると，論理ステータスファイルは三つ（二重化×3=6ファイル）以上用意することをお勧めします。

ディスクに余裕がなければ，論理ステータスファイルは二つ（二重化×2=4物理ファイル）が妥当です。この場合，障害発生時には速やかにステータスファイルを回復してください。

論理ステータスファイルを一つしか用意しないと，ステータスファイルの障害発生時にデータベースをバックアップから回復する必要があります。

(4)　ステータスファイルの運用に関する質問（ステータスファイルの配置）

質問

ステータスファイルはどのようにディスクに配置すればよいですか？

お答えします

基本は，複数の物理ステータスファイルを同じディスクに配置しないことです。同じディスクに配置すると，二重化や論理ファイルの複数化の意味がなくなります。つまり，論理ファイルを二つ定義している場合は四つのディスクに分散配置し，論理ファイルを三つ定義している場合は六つのディスクに分散配置します。

なお，次のように，物理ステータスファイルをリング状に配置すると，少ないディスク数で信頼性を確保できます。

論理ファイル数6の場合の配置例

このように配置すると，1ボリュームに障害が発生しても，2世代の両系ファイルが無事のままです。

付録C.11　作業表用HiRDBファイルシステム領域の最大使用量に関する質問

質問

作業表用ファイルを作成するHiRDBファイルシステム領域（バックエンドサーバ定義のpdworkオペランド）の最大使用量，最大使用ファイル数，最大使用増分回数を知りたいのですが，手段がありますか？

お答えします

pdfstatfsコマンドで取得できます。

pdfstatfs -d 作業表用HiRDBファイルシステム領域名

「-d」は，HiRDBファイルシステム領域に割り当てた領域の最大使用量，最大使用ファイル数，最大使用増分回数を表示するオプションです。出力の「peak capacity」が最大使用量，「peak file count」が最大使用ファイル数，「peak expand count」が最大使用増分回数です。

なお，上記の最大使用量は，pdfstatfsコマンドでクリアできます。

pdfstatfs -c 作業表用HiRDBファイルシステム領域名

「-c」は，HiRDBファイルシステム領域に割り当てた領域の最大使用量，最大使用ファイル数，最大使用増分回数を0にするオプションです。

注意事項

pdfstatfsコマンドの「-c」オプションは，HiRDBファイルシステム領域の使用目的が「WORK」又は「UTL」の場合に有効です。

なお，HiRDBファイルシステム領域の使用目的は，pdfmkfsコマンドの-kオプションで指定します。

付録C.12　pdstartコマンドに関する質問

(1)　pdstartコマンドでHiRDBが開始しない場合

質問

pdstartコマンドでHiRDBが開始しないで，Psp4017で-prcがアボートしてしまうのはなぜですか？

お答えします

次に示す原因が考えられます。

HiRDBが正しくセットアップされていない

/dev/HiRDB/pthディレクトリにアクセス権限がないか又は存在しない

HiRDBを正しくセットアップし直してください。セットアップした後，/dev/HiRDB/pthのアクセス権限を再確認してください。

(2)　pdstartコマンドで特定のユニットが開始しない場合

質問

pdstartコマンドを実行しましたが，システムマネジャ以外のユニットが開始しないのはなぜですか？

システムマネジャ以外のユニットでOSのpsコマンドを実行すると，pdprcdしかありません（HiRDBのほかのプロセスが起動されていません）。

お答えします

開始できなかったユニットのシステム共通定義を確認してください。pdunit又はpdstartオペランドの指定値が，システムマネジャがあるユニットのシステム共通定義と一致していない可能性があります。

開始できなかったユニットのシステム共通定義を修正した後に，pdstart -uコマンドでユニットを再開始してください。

(3)　pdstartコマンドでHiRDBの開始が遅い場合

質問

pdstartコマンドを入力して，コマンドがKFPS05078-I Unable to recognize HiRDB initialization Completionで終了しましたが，すべてのユニットの開始に時間が掛かるのはなぜですか？

1時間〜2時間ぐらいで開始しました。

お答えします

KFPS00608-W（-314）メッセージが複数出力されている場合は，すべてのユニットのシステム共通定義を確認してください。pdunit及びpdstartオペランドで指定したホスト名がすべて一致しているか，正しいホスト（存在するホスト）名が指定されているかを確認してください。

HiRDBで指定したホスト，ネットワークがすべて開始完了（稼働中）になっているかを確認してください。

(4)　pdstartコマンドがエラーリターンする場合（reason code=SETUP）

質問

pdstartコマンドがKFPS01801-Eメッセージ（reason code=SETUP）を出力してエラーリターンしてしまいます。なぜですか？

お答えします

次に示す原因が考えられます。

環境変数PDDIRに設定したHiRDB運用ディレクトリをpdsetupコマンドでOSに登録していない

前提になる製品がインストールされていない

カーネルのセマフォ不足によってプロセスサーバプロセスが起動できない

次に示す対策をしてください。

HiRDB運用ディレクトリをpdsetupコマンドでOSに登録してください。

前提製品をインストールしてください。

システムで定義するセマフォの使用数を大きくしてください。この場合，リブートしないとその値は有効にならないので注意してください。

(5)　pdstartコマンドがエラーリターンする場合（reason code=TIMEOUT）

質問

pdstartコマンドがKFPS01861-Eメッセージ（reason code=TIMEOUT）を出力してエラーリターンしてしまいます。なぜですか？

お答えします

次に示す原因が考えられます。

ユニット開始に予想以上に時間が掛かってしまった

サーバ共通定義又は各サーバ定義の指定に誤りがある

次に示す対策をしてください。

pd_start_time_outオペランドの指定値を大きくしてから，pdstartコマンドを再入力してください。

syslogfileに出力されているHiRDBのメッセージを参照して，誤っている定義を修正してください。その後，pdsetup -dコマンドでKFPS00036-Q応答メッセージにyを応答し，HiRDBをOSから削除し，再度pdsetupコマンドを実行してください。

(6)　pdstartコマンドでユニットが開始できない場合

質問

pdstartを実行したところ，セマフォ操作（semop,semctl）に失敗したことを示すメッセージKFPS01815-E（errno=11，13，22）が出力されてユニットが開始できません。なぜですか？

お答えします

次に示す原因が考えられます。

HiRDBをそのマシンにインストールしていない

pdsetupコマンドでHiRDBをOSに登録していない

インストールディレクトリを共有ディスク上に配置している

次に示す対策をしてください。

そのマシンを再起動した後にpdsetup -dコマンドでHIRDBをOSから削除してください。その後，pdsetupコマンドを再実行してください。

HiRDBをそのマシンにインストールしている場合は，pdsetupコマンドを実行してください。

インストールディレクトリは自ノードのローカルディスクに置いてください。

備考

HiRDBをインストールしないで，ほかの環境のロードをコピーして使用できません。

付録C.13　データベース定義ユティリティ（pddef）がエラーになる場合

質問

データベース初期設定ユティリティ（pdinit）は実行できましたが，データベース定義ユティリティ（pddef）がエラーになって実行できません。どんな原因が考えられますか？

お答えします

次に示す原因が考えられます。

応答なしや接続エラーになる場合は，環境変数の設定漏れが考えられます。

PDHOST，PDNAMEPORTの設定値を確認してください。

PDHOST：

HiRDBサーバがあるホスト名を指定します。システム共通定義のpdstartオペランドに指定したホスト名を指定します。

PDNAMEPORT：

システム共通定義のpd_name_portオペランドに指定したポート番号を指定します。

コネクトエラーとなる場合，環境変数PDUSERの設定値の不正が考えられます。

pdinitの実行直後は，DBA権限を持つ認可識別子が一つだけ存在します。認可識別子及びパスワードを次のように環境変数PDUSERに指定してください。

Bourneシェルの場合：

PDUSER='"認可識別子"/"パスワード"'

export PDUSER

Cシェルの場合：

setenv PDUSER '"認可識別子"/"パスワード"'

注意事項

pdinit実行直後の認可識別子とパスワードについては，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「データベース初期設定ユティリティ（pdinit）」の「オプション」を参照してください。

環境変数PDUSERを設定するときは，認可識別子とパスワードを引用符で囲み，その外側をアポストロフィで囲んでください。これは，ほかのHiRDBのユティリティを実行する場合や，UAPを実行する場合も同じです。

付録C.14　CREATE TABLE文のLOB列定義に関する質問

質問

CREATE TABLE文の列定義で，LOB列の最大長を指定した場合（例：300メガバイト）と指定しなかった場合（省略値2ギガバイト）では，HiRDBサーバとHiRDBクライアントのメモリ所要量やデータ転送量にどのような違いがありますか？

お答えします

LOB列の最大長を指定しても指定しなくても，メモリ所要量やデータ転送量は同じです。LOB列の検索又は更新時に使用するメモリ所要量やデータ転送量は，列定義の最大長ではなく，検索又は更新時の実長と埋込み変数の定義長に依存します。なお，格納するバイナリデータサイズを制限したい場合は，LOB列の最大長で制限できます。

付録C.15　ウィルス対策ソフトに関する質問

質問

ウィルス対策ソフトをインストールしたところ，UAPがHiRDBに接続できなくなりました。ウィルス対策ソフトのファイアウォールが原因のようです。ファイアウォールの除外リストに，どのポート番号を除外指定すればよいでしょうか？

お答えします

「HiRDBで指定するポート番号の一覧」にHiRDBで使用するポート番号の一覧があります。この一覧の中で，次に示すポート番号を除外指定してください。

なお，ファイアウォールを設置した場所によって，除外指定するポート番号が異なります。

●HiRDBサーバ側にファイアウォールを設置した場合

システム共通定義及びユニット制御情報定義で指定する次に示すポート番号を除外指定してください。

HiRDBのポート番号

スケジューラプロセスのポート番号

これらのポート番号を指定するオペランドを指定していない場合は，オペランドを指定して，除外指定してください。

●クライアント側にファイアウォールを設置した場合

クライアント環境定義で指定する次に示すポート番号を除外指定してください。

クライアントの受信ポート番号

このポート番号を指定するクライアント環境定義を指定していない場合は，クライアント環境定義を指定して，除外指定してください。

付録C.16　NFSの使用に関する質問

質問

NFS（ネットワークファイルシステム）は使用できますか？

お答えします

HiRDBシステム定義ファイルの共用化機能でNFSを使用できます。

なお，HiRDB運用ディレクトリ，HiRDBファイルシステム領域としては使用できません。

また，コマンド・ユティリティの入出力ファイルについても，ネットワークを介したファイルアクセスであるため，性能遅延，データ欠損などが発生する場合があり，信頼性の面から使用を推奨しません。

索引

数字

24時間連続稼働[1]

64ビットモードのHiRDBへの移行方法[1]

64ビットモードへの移行手順[1]

64ビットモードへの移行に失敗した場合[1]

A

AFTERトリガ[1]

aioライブラリ[1]、[2]

AIX固有のパラメタ指定[1]

ALTER TRIGGER[1]

ARRAYオプション〔CREATE TABLE〕[1]

B

BEFOREトリガ[1]

BINARY型[1]

BLOB型[1]

BLOB型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

BLOB型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量〔バックエンドサーバ又はディクショナリサーバ〕[1]

BLOB型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量〔フロントエンドサーバ〕[1]

B-tree構造のインデクスの設計[1]

C

CLUSTER KEYオプション〔CREATE TABLE〕[1]

Cosminexus連携時に考慮が必要になる機能[1]

CosminexusをサポートしているJDBCドライバ[1]

CREATE INDEX[1]

create rdarea文[1]、[2]、[3]、[4]

CREATE SCHEMA[1]

CREATE TRIGGER[1]

CREATE TYPE[1]

D

DECIMAL型の符号正規化機能[1]

DROP TRIGGER[1]

DTP[1]

E

EBCDIK[1]

ESIS-B形式[1]、[2]

EXCEPT VALUESオプション〔CREATE INDEX〕[1]

F

FESホストダイレクト接続機能[1]

FIX属性の指定[1]

FIXハッシュ分割[1]

FIX表の性能に関する質問[1]

FOREIGN KEY[1]

FQDNを指定したHiRDBサーバへの接続方法[1]

H

HiRDB/Developer's Kitに関する質問[1]

HiRDB/シングルサーバのメモリ所要量の見積もり[1]

HiRDB/パラレルサーバのメモリ所要量の見積もり[1]

HiRDB Advanced High Availability[1]

HiRDB Dataextractorとの連携[1]

HiRDB Datareplicatorとの連携[1]

HiRDB Staticizer Option[1]

HiRDB Text Search Plug-in[1]

HiRDB XAライブラリ[1]

HiRDB XAライブラリが提供する機能[1]

HiRDB XML Extension[1]

HiRDB運用ディレクトリがあるディスクのバックアップの取得[1]

HiRDB運用ディレクトリ下のファイルの削除[1]

HiRDB運用ディレクトリ下のファイルのバックアップの取得〔バージョンアップ〕[1]

HiRDB運用ディレクトリ作成時の考慮点[1]

HiRDB運用ディレクトリに設定する情報[1]

HiRDB運用ディレクトリの作成[1]

HiRDB運用ディレクトリの作成〔マルチHiRDB〕[1]

HiRDB運用ディレクトリのバックアップの取得[1]

HiRDB及び付加PPのOSへの登録[1]

HiRDBが作成するディレクトリ及びファイル[1]

HiRDBが使用するポート数[1]

HiRDB管理者が作成するディレクトリ及びファイル[1]

HiRDB管理者の登録[1]

HiRDB管理者の登録〔マルチHiRDB〕[1]

HiRDBグループの設定[1]

HiRDBサーバとHiRDBクライアントの接続方法[1]

HiRDBシステム定義（UAP環境定義を除く）の変更方法[1]

HiRDBシステム定義の作成[1]

HiRDBシステム定義の作成〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

HiRDBシステム定義の作成〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

HiRDBシステム定義の設定〔マルチHiRDB〕[1]

HiRDBシステム定義ファイルの共用化[1]

HiRDBシステム定義ファイルの構成例〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

HiRDBシステム定義ファイルの構成例〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

HiRDBのインストール[1]

HiRDBの開始が遅い場合[1]

HiRDBの環境設定の概要[1]

HiRDBの状態確認〔バージョンアップ〕[1]

HiRDBの初期開始[1]

HiRDBのディレクトリ及びファイル構成[1]

HiRDBのバージョンアップ[1]

HiRDBのメモリ所要量[1]

HiRDBファイルシステム領域サイズの見積もり〔作業表用ファイル〕[1]

HiRDBファイルシステム領域のアクセス権の考え方[1]

HiRDBファイルシステム領域の最大長[1]、[2]

HiRDBファイルシステム領域の作成[1]

HiRDBファイルシステム領域の作成〔RDエリア用〕[1]

HiRDBファイルシステム領域の作成〔作業表用ファイル用〕[1]

HiRDBファイルシステム領域の作成〔システムファイル用〕[1]

HiRDBファイルシステム領域の作成〔ユティリティ用〕[1]

HiRDBファイルシステム領域の作成〔リスト用RDエリア用〕[1]

HiRDBファイルシステム領域の種類[1]

HiRDBファイルシステム領域の設計〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

HiRDBファイルシステム領域の設計〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

HiRDBファイルシステム領域の設計〔RDエリア用〕[1]、[2]

HiRDBファイルシステム領域の設計〔作業表用ファイル用〕[1]、[2]

HiRDBファイルシステム領域の設計〔システムファイル用〕[1]、[2]

HiRDBファイルシステム領域の設計〔ユティリティ用〕[1]、[2]

HiRDBファイルシステム領域の設計〔リスト用RDエリア用〕[1]、[2]

HiRDBファイルシステム領域を作成する準備[1]

HiRDBファイル名に関する最大値と最小値[1]

HiRDB予約ポート機能[1]

Hugepage機能を用いた共用メモリの固定[1]、[2]

I

INSERT ONLYオプション〔CREATE TABLE〕[1]

IPアドレス[1]

J

Java EEアプリケーションサーバ[1]

Java仮想マシンが使用するメモリ所要量〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

Java仮想マシンが使用するメモリ所要量〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

JBossをサポートしているJDBCドライバ[1]

K

KFPS00036-Qメッセージ[1]

KFPS01801-Eメッセージ[1]

KFPS01815-Eメッセージ[1]

KFPS01861-Eメッセージ[1]

KFPS05078-Iメッセージ[1]

L

LD_LIBRARY_PATH[1]

LIBPATH[1]

Listenキュー[1]

LOB用グローバルバッファの割り当て[1]

LOB用グローバルバッファを割り当てる場合[1]

LOB列[1]

LOB列を定義した表の作成[1]

LRU管理方式[1]

N

NATが設置されている場合の設定[1]

NFS[1]

NO SPLITオプション[1]

O

OLTPとの連携[1]

OLTPと連携したHiRDBシステムの構成例[1]

OLTPと連携できる製品[1]

OLTP連携の適用可否[1]

OpenTP1[1]

OpenTP1/Server Base Enterprise Option[1]

OpenTP1とのXAインタフェースに関する質問[1]

OSのオペレーティングシステムパラメタ[1]

OSのオペレーティングシステムパラメタの見積もり[1]

OSへの登録[1]

OTS[1]

P

PATH[1]

PCTFREEオプション〔CREATE TABLE〕[1]

PCTFREEオプション〔CREATE TABLE又はCREATE INDEX〕[1]

pd_assurance_table_noオペランド[1]

pd_buf_awt〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pd_buf_awt〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pd_buf_dfw〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pd_buf_dfw〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pd_check_pendingオペランド[1]、[2]

pd_dbbuff_lru_optionオペランド[1]

pd_dbbuff_rate_updpageオペランド[1]

pd_dbsync_pointオペランド[1]、[2]

pd_dfw_awt_processオペランド[1]

pd_inner_replica_control[1]

pd_inner_replica_lock_shift[1]

pd_ios_ard〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pd_ios_ard〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pd_log_dualオペランド[1]、[2]

pd_log_org_no_standby_file_opr[1]

pd_log_org_reflected_logpoint[1]

pd_log_rerun_reserved_file_openオペランド[1]、[2]

pd_log_rpl_no_standby_file_oprオペランド[1]

pd_log_singleoperationオペランド[1]、[2]

pd_lv_mirror_use[1]

pd_max_reflect_process_count[1]

pd_max_temporary_object_noオペランド[1]

pd_max_tmp_table_rdarea_noオペランド[1]

pd_pageaccess_modeオペランド[1]

pd_rcv_rd〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pd_rcv_rd〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pd_rdarea_warning_point_msgoutオペランド[1]

pd_registered_portオペランド[1]、[2]

pd_rpl_hdepathオペランド[1]

pd_rpl_init_startオペランド[1]

pd_shared_rdarea_useオペランド[1]

pd_spd_assurance_countオペランド[1]、[2]

pd_spd_dual[1]、[2]

pd_spd_reduced_modeオペランド[1]、[2]

pd_spd_reserved_file_auto_openオペランド[1]、[2]

pd_spool_cleanup_interval_levelオペランド[1]

pd_spool_cleanup_intervalオペランド[1]

pd_spool_cleanup_levelオペランド[1]

pd_spool_cleanupオペランド[1]

pd_sts_singleoperationオペランド[1]、[2]

pd_syssts_singleoperationオペランド[1]、[2]

pd_tmp_table_initialize_timingオペランド[1]

pdadmvrコマンド[1]

pdaudd〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdaudd〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdaudld〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdaudld〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdbes〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdbufferオペランド[1]

pdbufmodコマンド[1]

pdchgconfコマンド[1]

pdconfchkコマンド[1]

PDCONFPATH[1]

pdcopyb〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdcopyb〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdcopyr〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdcopyr〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdcspoolコマンド[1]

pddbst1〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pddbst1〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pddefの制御文[1]

pddic〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

PDDIR[1]

pdexpm〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdexpm〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdfes〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdfmkfsコマンド[1]、[2]、[3]

pdgcstm〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdgcstm〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdinit[1]

pdinitb〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdinitd〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdinitd〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdlckmnd〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdlckmnd〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdload[1]

pdloadm〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdloadm〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdlogd〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdlogd〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdloginitコマンド[1]、[2]

pdlogswd〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdlogswd〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdlsコマンド[1]

pdls -d ustコマンド〔HiRDBのバージョンアップ時〕[1]

pdmlgd〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdmlgd〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdmod[1]

pdndmd〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdopsetupコマンド[1]

pdorendl〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdorendl〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdorendm〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdorendm〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdparaload[1]

pdpgbfon[1]

pdplgexm〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdplgexm〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdplgrgstコマンド[1]

pdplgsetコマンド[1]

pdpluginオペランド[1]

pdprcd〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdprcd〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdprfd〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdprfd〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdprgcopyコマンド[1]

pdprgrenewコマンド[1]

pdrbalm〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdrdma〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdrdmd〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdrdmd〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdrorgm〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdrorgm〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdrplstartコマンド[1]

pdrplstopコマンド[1]

pdrstrb〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdrstrb〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdrstrl〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdrstrl〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdrstrm〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdrstrm〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdrstrr〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdrstrr〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdrstrw〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdrstrw〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdrsvre〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdrsvre〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdscdd〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdscdd〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdsds〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdsetupコマンド[1]

pdsetupコマンドで指定する文字コード[1]

pdsetup -dコマンドに対する応答に関する質問[1]

pdstart2a〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdstart2d〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdstart2d〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdstartコマンドがエラーリターンする場合[1]、[2]

pdstartコマンドでHiRDBが開始しない場合[1]

pdstartコマンドで特定のユニットが開始しない場合[1]

pdstsd〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdstsd〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdstsinitコマンド[1]

pdsvstartd〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdtrnd〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdtrnd〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

pdtrnrvd〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

pdtrnrvd〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

POSIXライブラリ版[1]

PRIMARY KEYオプション〔CREATE TABLE〕[1]

PRIVATE[1]

PROTECTED[1]

Psp4017[1]

PUBLIC[1]

Q

Q＆A[1]

R

RDエリアに関する最大値・最小値[1]

RDエリアの自動増分機能使用時に出力されるシステムログ量[1]

RDエリアの設計[1]

RDエリアの配置〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

RDエリアの配置〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

RDエリアの容量の見積もり[1]

RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域の作成[1]

RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域の設計〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域の設計〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

RDエリアを設計するときの検討項目[1]

reason code=SETUP[1]

reason code=TIMEOUT[1]

RECOVERYオペランド〔CREATE TABLE〕[1]、[2]

RM[1]

RMM[1]

RM関連オブジェクト名[1]

RMスイッチ名[1]

RM名[1]

S

SEGMENT REUSEオプション[1]

SEGMENT REUSEオプション〔ALTER TABLE〕[1]

server nameオペランド[1]

SHLIB_PATH[1]

SQL関連の注意事項〔X/Open XAインタフェース環境〕[1]

SQL実行時に必要なメモリ所要量〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

SQL実行時に必要なメモリ所要量〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

SQLセッション間共有属性[1]

SQLセッション固有一時表[1]

SQL操作に応じて出力されるシステムログ量[1]

SQL文が使用する作業表用ファイルの容量[1]

SQL前処理時に必要なメモリ所要量〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

SQL前処理時に必要なメモリ所要量〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

SQL予約語定義の作成〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

SQL予約語定義の作成〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

SUPPRESSオプション〔CREATE TABLE〕[1]

T

TIMEOUT[1]

TM[1]

TMPDIR[1]

TP1/Resource Manager Monitor[1]

TPBroker for C++[1]

trnstringオペランド[1]

TUXEDO[1]

U

UAP環境定義の作成〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

UAP環境定義の作成〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

UAP環境定義の追加又は変更方法[1]

UOC[1]

UTF16[1]

W

WITHOUT ROLLBACKオプションの指定[1]

X

X/Open XAインタフェース[1]

xa_switch_t 構造体名[1]

XAインタフェース〔マルチスレッド対応〕[1]

XML型[1]

XML型全文検索用インデクス（n-gram）[1]

あ

空きありセグメント[1]

空きセグメント[1]

空きページ再利用モード[1]

空き容量監視機能〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

空き領域の確認〔バージョンアップ〕[1]

空き領域の再利用機能[1]

空き領域の再利用機能のページサーチ空回り回数[1]

アクセスパス表示ユティリティ（pdvwopt）実行時のファイルの容量[1]

アクセスパス表示ユティリティ（pdvwopt）実行時のメモリ所要量[1]

圧縮表[1]

圧縮分割サイズ[1]

圧縮列[1]

アンインストール[1]

アンインストール〔プラグイン〕[1]

暗号化通信環境の構築[1]

暗号化列を含む表を使用している場合[1]

い

一意性制約[1]

一時インデクス[1]

一時表[1]

一時表用RDエリア[1]

位置情報作業表の最大数の求め方[1]

位置情報作業表の容量の求め方[1]

一相最適化[1]

一相最適化に関する注意事項[1]

インストーラによる入れ替え[1]

インストール[1]

インストール後の作業[1]

インストールディレクトリの作成[1]

インストール〔付加PP〕[1]

インストール〔プラグイン〕[1]、[2]

インストール〔マルチHiRDB〕[1]

インデクス[1]

インデクス一括作成中に発生したエラーの対処[1]

インデクス格納RDエリアの容量見積もり〔注意事項〕[1]

インデクス定義時に出力されるシステムログ量[1]

インデクスの格納ページ数[1]、[2]

インデクスの格納ページ数の計算例[1]

インデクスのキー長一覧[1]

インデクスのキー長の上限[1]

インデクスの作成[1]

インデクスの設計[1]

インデクスの定義[1]

インデクスの分割指針[1]

インデクスの横分割[1]

インデクスページスプリット[1]

インデクスページスプリット時のインデクスログ量の見積もり[1]

インデクス用グローバルバッファの割り当て[1]

インデクス用グローバルバッファを割り当てる場合[1]

インデクス用ローカルバッファ[1]

インデクス用ローカルバッファの割り当て[1]

インデクスログ量の見積もり[1]

インデクスを設計するときの検討項目[1]

インデクスを定義できないデータ型[1]

インナレプリカ機能[1]、[2]

隠蔽レベル[1]、[2]

インメモリデータ処理で必要なメモリ所要量〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]、[2]

インメモリデータバッファが使用する共用メモリセグメント数[1]、[2]

う

ウィルス対策ソフト[1]

お

オープン文字列[1]

オペレーティングシステムパラメタ[1]

オペレーティングシステムパラメタの確認〔バージョンアップ〕[1]

オペレーティングシステムパラメタの見積もり〔AIX〕[1]

オペレーティングシステムパラメタの見積もり〔Linux〕[1]

オンライン状態であるかどうかの確認〔バージョンアップ〕[1]

か

カーネルパラメタ[1]

カーネルパラメタの見積もり〔AIX〕[1]

カーネルパラメタの見積もり〔Linux〕[1]

改竄防止機能[1]

改竄防止表[1]

解析情報表及び運用履歴表を格納するデータディクショナリ用RDエリアの容量の見積もり[1]

外部キー[1]

回復不要FES[1]

回復不要FESユニット[1]

各サーバが使用する共用メモリの計算式〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

拡張SQLエラー情報出力機能使用時に必要なメモリ所要量の求め方〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

拡張SQLエラー情報出力機能使用時に必要なメモリ所要量の求め方〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

拡張システム定義スカラ関数の定義時に出力されるシステムログ量[1]

格納条件指定[1]

片系運転〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]、[2]

片系運転〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]、[2]

環境変数の設定[1]

環境変数の設定〔マルチHiRDB〕[1]

監査証跡ファイルの容量の見積もり[1]

き

キーレンジ分割[1]

キーレンジ分割（格納条件指定）の例[1]

キーレンジ分割（境界値指定）の例[1]

既定の照合順[1]

既定文字集合[1]

基本行ログ量の見積もり[1]

キャラクタ型スペシャルファイル又はブロック型スペシャルファイル上にHiRDBファイルシステム領域を作成する場合[1]

キャラクタ型スペシャルファイルを使用する[1]

旧値相関名[1]

旧バージョンと新バージョンを入れ替える場合[1]

旧バージョンに戻す場合[1]

旧バージョンを残して，新バージョンを導入する場合[1]

境界値指定[1]

行削除禁止期間[1]

共用RDエリア[1]

共用化〔HiRDBシステム定義〕[1]

共用ディレクトリ[1]

共用表[1]

共用メモリ〔メモリ所要量〕[1]、[2]

く

空白変換機能[1]

クライアント環境定義〔トランザクションマネジャに登録〕[1]

クライアント環境定義の設定〔データベースの作成〕[1]

クライアント環境定義の設定〔マルチHiRDB〕[1]

クライアントとの接続[1]

クラスタキーの指定[1]

繰返し列[1]

繰返し列のデータ長の求め方[1]

繰返し列を含む表[1]

グループ分け高速化機能実行時に必要なメモリ所要量〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

グループ分け高速化機能実行時に必要なメモリ所要量〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

クローズ文字列[1]

グローバルバッファが使用する共用メモリ〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

グローバルバッファが使用する共用メモリ〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

グローバルバッファ常駐化ユティリティ[1]

グローバルバッファのLRU管理方式[1]

グローバルバッファの先読み入力[1]

グローバルバッファの設計[1]

グローバルバッファの定義例[1]

グローバルバッファの動的変更[1]

グローバルバッファのバッファ面数の設定[1]

グローバルバッファの分割[1]

グローバルバッファの割り当て[1]

グローバルバッファの割り当て方法[1]

け

系切り替え機能[1]

継承[1]、[2]

検査制約[1]

検査制約表[1]

検査制約用解析ツリー長[1]

検査保留状態[1]、[2]

こ

更新可能バックエンドサーバ[1]

更新可能列[1]

更新バッファ[1]

更新前ログ取得モード[1]、[2]

更新ログ取得方式の種類[1]

高速接続機能[1]

候補キー[1]

コネクションプーリング[1]

コマンドによる環境設定[1]

コマンドによる環境設定の概要[1]

コマンドを別名で実行するためのシェルスクリプトの作成[1]

コミット時反映処理[1]

コンストラクタ関数[1]、[2]

コンフィグレーションファイルの作成[1]

さ

サーバが使用する共用メモリの計算式〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

サーバが使用する共用メモリの計算式〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

サーバ間横分割[1]

サーバ共通定義の作成[1]

サーバ数が多いシステムを構築する場合の考慮点[1]

サーバ内横分割[1]

最小値[1]

最初に作成するファイル[1]

最大使用量〔作業表用HiRDBファイルシステム領域〕[1]

最大増分回数の見積もり〔作業表用ファイル〕[1]

最大値[1]

最大ファイル数の見積もり〔作業表用ファイル〕[1]

最大容量に関する質問〔表〕[1]

最適化情報収集ユティリティ（pdgetcst）実行時のファイルの容量[1]

最適化情報収集ユティリティ（pdgetcst）実行時のメモリ所要量[1]

作業表用HiRDBファイルシステム領域の最大使用量に関する質問[1]

作業表用ファイル[1]

作業表用ファイルの容量の見積もり[1]

作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域の作成[1]

作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域の設計〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域の設計〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

作業表用ファイルを必要とするSQL[1]

サブタイプ[1]

サプレスオプションの指定[1]

参照制約[1]

参照専用バックエンドサーバ[1]

参照バッファ[1]

参照表[1]

サンプルUOCのファイル名[1]

サンプルオーディットのファイル名[1]

サンプルコンフィグレーションのファイル名[1]

サンプルデータベースのファイル名[1]

サンプルファイル[1]

サンプルファイルの使用方法[1]

し

システム共通定義の作成〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

システム共通定義の作成〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

システム構成〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

システム構成〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

システム構成〔サンプルファイル〕[1]

システム構成に関する最小値[1]

システム構成に関する最大値[1]

システム構成変更コマンド[1]

システム構築手順[1]

システム設計〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

システム設計〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

システム設計〔マルチHiRDB〕[1]

システムファイルの作成[1]

システムファイルの作成例〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

システムファイルの作成例〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

システムファイルの設計〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

システムファイルの設計〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

システムファイルの容量の見積もり[1]

システムファイル用のHiRDBファイルシステム領域の作成[1]

システムファイル用のHiRDBファイルシステム領域の設計〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

システムファイル用のHiRDBファイルシステム領域の設計〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

システムマネジャの設置[1]

システム用RDエリアの作成[1]

システム用RDエリアの配置〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

システム用RDエリアの配置〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

システム用RDエリアのバックアップの取得〔バージョンアップ〕[1]

システムログの並列出力機能[1]、[2]

システムログファイルの空き容量監視機能〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

システムログファイルの空き容量監視機能〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

システムログファイルの片系運転〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

システムログファイルの片系運転〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

システムログファイルの作成[1]

システムログファイルの自動オープン〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

システムログファイルの自動オープン〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

システムログファイルの自動拡張機能〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

システムログファイルの自動拡張機能〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

システムログファイルの設計〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

システムログファイルの設計〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

システムログファイルの総容量[1]

システムログファイルの総レコード数の確認〔バージョンアップ〕[1]

システムログファイルの二重化〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

システムログファイルの二重化〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

システムログファイルの容量の見積もり[1]

システムログファイルの両系運転〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

システムログファイルの両系運転〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

システムログファイルのレコード長〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

システムログファイルのレコード長〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

システムログ量の求め方[1]

実体化〔一時表〕[1]

実表[1]

自動オープン〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]、[2]

自動オープン〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]、[2]

自動採番機能を使用したデータロード[1]

修正パッチ〔修正版HiRDBへの入れ替え〕[1]

修正版HiRDB[1]

修正版HiRDBへの入れ替え[1]

主キー[1]

縮退運転〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

縮退運転〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

順序数生成子[1]

障害時の運用〔修正版HiRDBへの入れ替え〕[1]

使用中空きセグメント[1]

使用中空きページ[1]

使用中空きページの解放[1]

使用中セグメント[1]

使用中ページ[1]

使用中満杯ページ[1]

除外キー値[1]

除外キー値を設定したインデクスの使用[1]

新規ページ追加モード[1]

新旧値別名[1]

シンクポイントダンプの運用に関する質問[1]

シンクポイントダンプファイルの作成[1]

シンクポイントダンプファイルの自動オープン〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

シンクポイントダンプファイルの自動オープン〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

シンクポイントダンプファイルの縮退運転〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

シンクポイントダンプファイルの縮退運転〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

シンクポイントダンプファイルの設計〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

シンクポイントダンプファイルの設計〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

シンクポイントダンプファイルの二重化[1]、[2]

シンクポイントダンプファイルの片系運転[1]、[2]

シンクポイントダンプファイルの有効保証世代数〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

シンクポイントダンプファイルの有効保証世代数〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

シンクポイントダンプファイルの容量の見積もり[1]

シンクポイントダンプファイルのレコード数の求め方[1]

シンクポイントダンプ有効化のスキップ回数監視機能〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

シンクポイントダンプ有効化のスキップ回数監視機能〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

シングルサーバが使用する共用メモリ[1]

シングルサーバ定義の作成[1]

新値相関名[1]

シンボリックリンク[1]、[2]

す

スーパタイプ[1]

スキーマの定義〔データベースの作成〕[1]

ステータスファイルの運用に関する質問〔障害発生時〕[1]

ステータスファイルの運用に関する質問〔ステータスファイルの定義〕[1]

ステータスファイルの運用に関する質問〔ステータスファイルの二重化〕[1]

ステータスファイルの運用に関する質問〔ステータスファイルの配置〕[1]

ステータスファイルの片系運転〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

ステータスファイルの片系運転〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

ステータスファイルの作成[1]

ステータスファイルの設計〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

ステータスファイルの設計〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

ステータスファイルの容量の見積もり[1]

ステータスファイルの両系運転〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

ステータスファイルの両系運転〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

ステータスファイルのレコード数の求め方[1]

ステートメントキャッシュ[1]

ステートメントプーリング[1]

スナップショット方式[1]

せ

正規化[1]

整合性チェックユティリティ（pdconstck）実行時のファイルの容量[1]

静的登録[1]

セグメント[1]

セグメントサイズの決定[1]

セグメント数[1]、[2]、[3]

セグメント内の空きページ比率[1]

セグメント内の空きページ比率の設定[1]

セグメントの確保と解放[1]

セマフォ所要量の見積もり[1]

そ

挿入履歴保持列[1]

総ページ数[1]

総ページ数を求める計算式[1]

ソート用ワークファイル容量の計算で使用するバッファサイズ[1]

た

第1次元分割列[1]

第2次元分割列[1]

代替可能性[1]、[2]

多重定義[1]

単一列分割[1]

単調増加ファイル[1]

ち

抽象データ型[1]

抽象データ型（SGMLTEXT型）を定義した表の作成方法[1]

抽象データ型（XML型）を定義した表の作成方法[1]

抽象データ型の定義[1]

抽象データ型のナル値[1]

抽象データ型の列のデータ長の求め方[1]

抽象データ型列構成基表[1]

抽象データ型を含む表[1]

重複キーインデクスに関する質問[1]

つ

通常ファイル上にHiRDBファイルシステム領域を作成する場合[1]

通信情報ファイルディレクトリの作成[1]

通信負荷を軽減する運用[1]

て

ディクショナリサーバが使用する共用メモリ[1]

ディクショナリサーバ定義の作成[1]

ディクショナリ搬出入ユティリティ（pdexp）実行時のファイルの容量[1]

ディクショナリ搬出入ユティリティ（pdexp）実行時のメモリ所要量[1]

ディザスタリカバリ[1]

データ圧縮機能[1]

データ操作と整合性〔検査制約〕[1]

データ操作と整合性〔参照制約〕[1]

データ長一覧[1]

データ長一覧〔可変長文字列型〕[1]

データ長一覧〔繰返し列〕[1]

データ長一覧〔抽象データ型〕[1]

データディクショナリLOB用RDエリアの作成[1]

データディクショナリLOB用RDエリアの総ページ数[1]、[2]

データディクショナリLOB用RDエリアの配置〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

データディクショナリLOB用RDエリアの配置〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

データディクショナリLOB用RDエリアのページ長[1]、[2]

データディクショナリLOB用RDエリアの容量の見積もり[1]

データディクショナリ用RDエリアの容量の見積もり[1]

データディレクトリ用RDエリアの総ページ数[1]

データディレクトリ用RDエリアのページ長[1]

データディレクトリ用RDエリアの容量の見積もり[1]

データの格納状態の確認[1]、[2]

データの変換方式の設定〔データベースの作成〕[1]

データページ[1]

データベース回復ユティリティ（pdrstr）実行時のメモリ所要量[1]

データベース構成変更ユティリティ[1]

データベース構成変更ユティリティ（pdmod）実行時のメモリ所要量[1]

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）実行時のファイルの容量[1]

データベース再編成ユティリティ（pdrorg）実行時のメモリ所要量[1]

データベース作成ユティリティ[1]

データベース作成ユティリティ（pdload）実行時のファイルの容量[1]

データベース作成ユティリティ（pdload）実行時のメモリ所要量[1]

データベース状態解析ユティリティ（pddbst）実行時のファイルの容量[1]

データベース状態解析ユティリティ（pddbst）実行時のメモリ所要量[1]

データベース初期設定ユティリティ[1]

データベース初期設定ユティリティ（pdinit）実行時のメモリ所要量[1]

データベース定義ユティリティ（pddef）がエラーになる場合[1]

データベース定義ユティリティ（pddef）実行時のメモリ所要量[1]

データベース定義ユティリティ（pddef）の実行に関する質問[1]

データベースに関する最小値[1]

データベースに関する最大値[1]

データベースの更新ログ取得方式[1]、[2]

データベースの作成[1]

データベース複写ユティリティ（pdcopy）実行時のファイルの容量[1]

データベース複写ユティリティ（pdcopy）実行時のメモリ所要量[1]

データ未完状態[1]

データ有効期間〔一時表〕[1]

データ用グローバルバッファの割り当て[1]

データ用グローバルバッファを割り当てる場合[1]

データ用ローカルバッファ[1]

データ用ローカルバッファの割り当て[1]

デファードライト処理[1]

デファードライト処理の並列WRITE機能[1]

デファードライトトリガ[1]

デファードライトトリガでの更新ページの出力比率[1]

デファードライトトリガの要求比率[1]

デフォルトコンストラクタ関数[1]、[2]

と

同期点行数[1]

同期点指定のデータロード[1]

同期点指定のデータロード〔ユティリティ異常終了時の対処方法〕[1]

統計解析ユティリティ（pdstedit）実行時のファイルの容量[1]

統計解析ユティリティ（pdstedit）実行時のメモリ所要量[1]

動的登録[1]

動的トランザクションの登録[1]

登録〔トランザクションマネジャ〕[1]

登録の変更〔トランザクションマネジャ〕[1]

特定SQLセッション占有属性[1]

トランザクション固有一時表[1]

トランザクションの移行[1]、[2]

トランザクションの完了種別[1]

トランザクションマネジャ[1]

トランザクションマネジャに登録する情報[1]

トランザクションマネジャへの登録[1]

トランザクションマネジャへの登録の変更[1]

トランザクションマネジャへの登録例[1]

トリガ[1]

トリガSQL文[1]

トリガ契機となるSQL[1]

トリガ動作条件の解析ツリー長[1]

トリガ動作の探索条件[1]

トリガの管理[1]

に

入力データファイルUOC[1]

ね

ネットワーク構成例と定義例〔FQDN〕[1]

ネットワーク構成例と定義例〔マルチコネクションアドレス機能〕[1]

の

ノースプリットオプションの指定[1]

は

バージョンアップ[1]、[2]

バージョンアップに失敗した場合[1]

バージョンアップに必要な空き領域[1]

バージョンアップ〔プラグイン〕[1]、[2]

バージョンアップ前にすること[1]

バージョンダウン[1]

バイナリデータ[1]

パスワードの変更〔データベースの作成〕[1]

バックアップの取得〔HiRDB運用ディレクトリ〕[1]

バックエンドサーバが使用する共用メモリ[1]

バックエンドサーバ定義の作成[1]

ハッシュ関数[1]

ハッシュジョイン及び副問合せのハッシュ実行時に必要なメモリ所要量[1]、[2]

ハッシュ分割[1]

ハッシュ分割表のリバランス機能[1]、[2]

バッファヒット率[1]

パラレルローディング機能[1]

ひ

非UNIQUE属性[1]

被参照表[1]

被参照表と参照表間のデッドロック[1]

非同期READ機能[1]

非同期XA呼び出し〔X/Open XAインタフェース環境〕[1]

非ナル値制約[1]

非分割キーインデクス[1]

ビュー表[1]

ビュー表の作成[1]

表定義時に出力されるシステムログ量[1]

表データ更新時に出力されるシステムログ量[1]

表の格納ページ数の計算方法[1]、[2]

表の格納ページ数の計算例[1]

表の最大容量[1]

表の正規化[1]

表の整合性確認手順〔検査制約〕[1]

表の整合性確認手順〔参照制約〕[1]

表の設計[1]

表の定義[1]

表の定義情報〔サンプルファイル〕[1]

表のマトリクス分割[1]

表の横分割[1]

表の横分割の形態[1]

表の横分割の効果[1]

表へのデータの格納[1]

表を設計するときの検討項目[1]

ふ

ファイアウォールが設置されている場合の設定[1]

付加PPのインストール[1]

複数接続機能〔X/Open XAインタフェース環境〕[1]、[2]

複数列分割[1]

部分構造インデクス（B-tree）[1]

部分構造パス用解析ツリー長[1]

不要なRDエリアの削除[1]

プライマリキー[1]

プラグインインデクス[1]

プラグインインデクスの定義[1]

プラグインインデクスの横分割[1]

プラグインが提供する抽象データ型を定義した表の作成[1]

プラグインのアンインストール[1]

プラグインのアンセットアップ[1]

プラグインのインストール[1]、[2]

プラグインの環境設定[1]

プラグインの削除[1]

プラグインの所有者[1]

プラグインのセットアップ[1]

プラグインの登録[1]

プラグインのバージョンアップ[1]

プラグインをバージョンアップする場合[1]

プリフェッチ機能[1]、[2]

フレキシブルハッシュ分割[1]

フレキシブルハッシュ分割及びFIXハッシュ分割の例[1]

フロータブルサーバ[1]

フロータブルサーバの設置[1]

フロータブルマシン[1]

プロセス一覧[1]

プロセス間メモリ通信用共用メモリ〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

プロセス間メモリ通信用共用メモリ〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

プロセス固有領域〔メモリ所要量〕[1]、[2]

ブロック転送又は配列FETCHで必要なメモリ所要量〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

ブロック転送又は配列FETCHで必要なメモリ所要量〔フロントエンドサーバ〕[1]

フロントエンドサーバが使用する共用メモリ[1]

フロントエンドサーバ定義の作成[1]

フロントエンドサーバの複数化[1]

分割キー[1]

分割キーインデクス[1]

分割キーの選択方法[1]

分割入力データファイル[1]

分割入力データファイルの作成[1]

分岐行ログ量の見積もり[1]

分散トランザクション処理[1]

へ

ページ[1]

ページ固定[1]、[2]

ページサーチモードの切り替え回数[1]

ページ長[1]

ページ長の決定[1]

ページ内の未使用領域の比率[1]

ページ内の未使用領域の比率の設定[1]

ページ内の未使用領域の比率の求め方[1]

ページの解放[1]

ページの確保[1]

別名〔コマンド名〕[1]

ほ

ポート数[1]

ポート数不足を回避する方法[1]

ポート番号の一覧[1]

ポート番号の指定方法[1]

ポート番号を指定するオペランドの一覧[1]

ほかの製品との連携[1]

ホスト名[1]

ホスト名の登録[1]

ま

マスタディレクトリ用RDエリアの総ページ数[1]

マスタディレクトリ用RDエリアのページ長[1]

マスタディレクトリ用RDエリアの容量の見積もり[1]

マトリクス分割[1]

マトリクス分割表[1]

マルチHiRDBのインストール[1]

マルチHiRDBの環境設定[1]

マルチHiRDBのシステム設計[1]

マルチコネクションアドレス機能〔HiRDBサーバへの接続方法〕[1]

マルチスレッド対応のXAインタフェース[1]

マルチスレッド用のライブラリ〔注意事項〕[1]

マルチフロントエンドサーバ[1]

マルチフロントエンドサーバの構成例[1]

マルチフロントエンドサーバの設定[1]

満杯セグメント[1]

み

未使用セグメント[1]

未使用ページ[1]

め

メッセージキューの見積もり[1]

メモリ所要量の確認〔バージョンアップ〕[1]

メモリ所要量の計算式〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

メモリ所要量の計算式〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

メモリ所要量の見積もり方法〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

メモリ所要量の見積もり方法〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

メモリ配置〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

メモリ配置〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

も

文字集合[1]

文字レパートリ[1]

ゆ

有効保証世代数〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

有効保証世代数〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

ユーザLOB用RDエリアの作成[1]

ユーザLOB用RDエリアの配置〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

ユーザLOB用RDエリアの配置〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

ユーザLOB用RDエリアのページ長[1]

ユーザLOB用RDエリアの容量の見積もり[1]

ユーザオウンコーディング[1]

ユーザが定義した抽象データ型を定義した表の作成[1]

ユーザ用RDエリアの作成[1]

ユーザ用RDエリアの配置〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

ユーザ用RDエリアの配置〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

ユーザ用RDエリアの容量の見積もり[1]

ユティリティが使用する作業表用ファイルの容量[1]

ユティリティ実行時のファイルの容量の見積もり[1]

ユティリティ実行時のメモリ所要量の見積もり[1]

ユティリティ実行時の容量の見積もり[1]

ユティリティ専用ユニットの設置[1]

ユティリティ専用ユニットの設置〔マルチHiRDB〕[1]

ユティリティによるデータベース作成時に出力されるシステムログ量[1]

ユティリティ用のHiRDBファイルシステム領域の作成[1]

ユティリティ用のHiRDBファイルシステム領域の設計〔HiRDB/シングルサーバの場合〕[1]

ユティリティ用のHiRDBファイルシステム領域の設計〔HiRDB/パラレルサーバの場合〕[1]

ユニークインデクス[1]

ユニットが開始できない場合[1]

ユニットコントローラが使用する共用メモリ〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

ユニットコントローラが使用する共用メモリ〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

ユニット数が多いシステムを構築する場合の考慮点[1]

ユニット制御情報定義の作成〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

ユニット制御情報定義の作成〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

よ

横分割の設計[1]

横分割表[1]

横分割表のインデクス定義に関する質問[1]

横分割表の作成[1]

横分割〔プラグインインデクス〕[1]

読み取り専用[1]

予約数[1]

ら

ラージファイルを作成する[1]

ライブラリの共用化の解除〔バージョンアップ〕[1]

ライブラリの共用化〔マルチHiRDB〕[1]

り

リアルタイムSANレプリケーション[1]

リスト用RDエリア〔グローバルバッファの割り当て〕[1]

リスト用RDエリアの作成[1]

リスト用RDエリアの設計[1]

リスト用RDエリアの配置〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

リスト用RDエリアの配置〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

リスト用RDエリアの容量の見積もり[1]

リスト用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域の作成[1]

リスト用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域の設計〔HiRDB/シングルサーバ〕[1]

リスト用RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域の設計〔HiRDB/パラレルサーバ〕[1]

リソースマネジャ[1]

リソースマネジャモニタ[1]

リバランス機能[1]、[2]

リバランスユティリティ（pdrbal）実行時のファイルの容量[1]

リモートシェル実行環境の設定[1]

る

ルーチン[1]

れ

レコード数の求め方〔システムログファイル〕[1]

レコード数の求め方〔シンクポイントダンプファイル〕[1]

レコード数の求め方〔ステータスファイル〕[1]

レコード長〔システムログファイル〕[1]

レジストリLOB用RDエリアのページ長[1]

レジストリLOB用RDエリアの容量の見積もり[1]

レジストリ機能の初期設定[1]

レジストリ情報の登録[1]

レジストリの削除[1]

レジストリ用RDエリアの容量の見積もり[1]

列情報作業表の最大数の求め方[1]

列情報作業表の容量の求め方[1]

レプリケーション機能との連携[1]

ろ

ローカルバッファ[1]

ローカルバッファの設計[1]

ログ取得モード[1]、[2]

ログレスモード[1]、[2]

わ

ワークディスク[1]

ワークファイル出力先ディレクトリの作成[1]