ノンストップデータベース　HiRDB Version 9 データベース暗号化機能

解説・手引・文法・操作書

3020-6-467-50

前書き

対象製品

●適用OS：HP-UX 11i V3(IPF)

P-1J62-3691 HiRDB Server with Additional Function Version 9 09-66

●適用OS：AIX V7.1，AIX V7.2

P-1M62-3691 HiRDB Server with Additional Function Version 9 09-66

●適用OS：Red Hat Enterprise Linux 6 (64-bit x86_64)

P-9W62-4691 HiRDB Server with Additional Function Version 9 09-66

●適用OS：Windows Server 2008 R2，Windows Server 2008 (x64)，Windows Server 2012，Windows Server 2016，Windows 7 Professional (x64)，Windows 7 Enterprise (x64)，Windows 7 Ultimate (x64)，Windows 8 Pro (x64)，Windows 8 Enterprise (x64)，Windows 8.1 Pro (x64)，Windows 8.1 Enterprise (x64)，Windows 10 Pro (x64)，Windows 10 Enterprise (x64)

P-2962-9294 HiRDB Server with Additional Function Version 9 09-66

●適用OS：Windows Server 2008，Windows Server 2012，Windows Server 2016，Windows 7 Professional，Windows 7 Enterprise，Windows 7 Ultimate，Windows 7 Professional (x64)，Windows 7 Enterprise (x64)，Windows 7 Ultimate (x64)，Windows 8 Pro，Windows 8 Enterprise，Windows 8 Pro (x64)，Windows 8 Enterprise (x64)，Windows 8.1 Pro，Windows 8.1 Enterprise，Windows 8.1 Pro (x64)，Windows 8.1 Enterprise (x64)，Windows 10 Pro，Windows 10 Enterprise，Windows 10 Pro (x64)，Windows 10 Enterprise (x64)

P-2462-9294 HiRDB Server with Additional Function Version 9(32) 09-66

これらのプログラムプロダクトのほかにもこのマニュアルをご利用になれる場合があります。詳細は「リリースノート」でご確認ください。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，HiRDB，Cosminexus，HAモニタ，JP1，OpenTP1，TPBroker，uCosminexus，VOS3/LS，VOS3/US，XDMは，株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

ActiveXは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

AMDは，Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。

IBM，AIXは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM，DataStage, MetaBroker, MetaStageおよびQualityStageは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM，PowerHAは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

Itaniumは，アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation の商標です。

JBossは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

MicrosoftおよびVisual Studioは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft .NET は，お客様，情報，システムおよびデバイスを繋ぐソフトウェアです。

Microsoft Accessは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft OfficeおよびExcelは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Motifは，Open Software Foundation, Inc.の商標です。

MS-DOSは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

ODBCは，米国Microsoft Corporationが提唱するデータベースアクセス機構です。

OLEは，米国Microsoft Corporationが開発したソフトウェア名称です。

OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

PowerBuilderは，Sybase,Inc.の登録商標です。

Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

RSAおよびBSAFEは，米国EMC コーポレーションの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。

Veritas、Veritasロゴは、米国およびその他の国におけるVeritas Technologies LLCまたはその関連会社の商標または登録商標です。

Visual Basicは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Visual C++は，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

HiRDB Server with Additional Function Version 9は，EMC CorporationのRSA(R) BSAFETMソフトウェアを搭載しています。

1. This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

2. This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

3. This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

4.本製品にはOpenSSL Toolkitソフトウェアを OpenSSL License および Original SSLeay License に従い使用しています。OpenSSL License および Original SSLeay License は以下の通りです。

LICENSE ISSUES

==============

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of

the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.

See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style

Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL

please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

---------------

/* ==========================================================

* Copyright (c) 1998-2016 The OpenSSL Project. All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

*

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

*

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in

* the documentation and/or other materials provided with the

* distribution.

*

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this

* software must display the following acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

*

* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to

* endorse or promote products derived from this software without

* prior written permission. For written permission, please contact

* openssl-core@openssl.org.

*

* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"

* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written

* permission of the OpenSSL Project.

*

* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following

* acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY

* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR

* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT

* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;

* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,

* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED

* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

* ===========================================================

*

* This product includes cryptographic software written by Eric Young

* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim

* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

*/

Original SSLeay License

-----------------------

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

* All rights reserved.

*

* This package is an SSL implementation written

* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

*

* This library is free for commercial and non-commercial use as long as

* the following conditions are aheared to. The following conditions

* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation

* included with this distribution is covered by the same copyright terms

* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in

* the code are not to be removed.

* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution

* as the author of the parts of the library used.

* This can be in the form of a textual message at program startup or

* in documentation (online or textual) provided with the package.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

* documentation and/or other materials provided with the distribution.

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software

* must display the following acknowledgement:

* "This product includes cryptographic software written by

* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

* The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library

* being used are not cryptographic related :-).

* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from

* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:

* "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND

* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

* SUCH DAMAGE.

*

* The licence and distribution terms for any publically available version or

* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be

* copied and put under another distribution licence

* [including the GNU Public Licence.]

*/

発行

2018年4月　3020-6-467-50

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2010, 2018, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容(3020-6-467-50)　HiRDB Server with Additional Function Version 9 09-66

追加・変更内容

変更個所

HiRDBファイルシステム領域を暗号化する機能をサポートしました。

これによって，HiRDBを経由せずにファイルシステム領域を参照されることによる情報漏えいのリスクを低減できるようになります。

1.1，1.3，1.4.2，1.4.3，1.5，表2-1，2.2.1(1)(a)，2.3.2，表2-2，5.，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5

HiRDBファイルシステム領域を暗号化する機能をサポートしました。これに伴い，HiRDBのメモリ所要量に，暗号化HiRDBファイルシステム領域の機能を使用する場合のメモリ所要量の計算式を追加しました。

8.1.1（2）

HiRDBファイルシステム領域を暗号化する機能をサポートしました。これに伴い，Windows版 HiRDBで暗号化機能を使用する場合に変更が必要になるHiRDBのリソース数に関連する環境変数の見積もり式を追加しました。

10.

HiRDBファイルシステム領域を暗号化する機能をサポートしました。これに伴い，次のメッセージを追加しました。

KFPI21505-I，KFPI21609-E，KFPI21681-I，KFPI21682-I，KFPI21683-I，KFPI21684-E，KFPI21685-E，KFPI21686-E，KFPI21687-E，KFPI21688-E，KFPI21689-E，KFPI21690-E

11.1

HiRDBファイルシステム領域を暗号化する機能をサポートしました。これに伴い，「HiRDBファイルシステムのエラーコード」を追加しました。

-1544

11.4

HiRDBファイルシステム領域を暗号化する機能をサポートしました。これに伴い，次のコマンドのリターンコードを追加しました。

pdmkekey

pdchekey

付録D.5

HiRDBファイルシステム領域を暗号化する機能をサポートしました。これに伴い，「暗号鍵ファイルが必要なコマンド」を追加しました。

付録D.8

用語解説に次の項目を追加しました。

暗号化HiRDBファイルシステム領域

暗号鍵ファイル

付録E

マニュアルの体裁を変更しました。

−

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

変更内容(3020-6-467-40)　HiRDB Server with Additional Function Version 9 09-65

追加・変更内容

HiRDBのサポートプラットフォームに次のOSを追加しました。

AIX V7.2

Windows Server 2016

変更内容(3020-6-467-30)　HiRDB Server with Additional Function Version 9 09-60

追加・変更内容

BINARY型（圧縮列も含めて）を暗号化できるようにしました。これに伴い，次の項目を追加，変更しました。

CREATE TABLEおよびALTER TABLEに圧縮指定を追加しました。

RDエリアの容量見積もりを修正しました。

KFPA19640-Eメッセージを変更しました。

HiRDBのメモリ所要量に，SQL実行時に必要なメモリ所要量の計算式を追加しました。

データディクショナリ用RDエリアの容量の見積もり式の，表の格納ページ数の計算方法を変更しました。

HiRDBのサポートプラットフォームに次のOSを追加しました。

Linux 7

Windows 10

変更内容(3020-6-467-20)　HiRDB Server with Additional Function Version 9 09-50

追加・変更内容

特定UAPに対する暗号化データの復号機能をサポートしました。これに伴い，機能の説明を追加しました。

特定UAPに対する暗号化データの復号機能をサポートしました。これに伴い，HiRDBシステム定義pd_tpyrced_keyオペランドの説明を追加しました。

特定UAPに対する暗号化データの復号機能をサポートしました。これに伴い，クライアント環境変数PDTPYRCEDKEYを追加しました。

特定UAPに対する暗号化データの復号機能をサポートしました。これに伴い，復号認証キー情報登録ユティリティpdregtpyrcedkeyを追加しました。

特定UAPに対する暗号化データの復号機能をサポートしました。これに伴い，ディクショナリ表SQL_TPYRCEDKEY表を追加しました。

特定UAPに対する暗号化データの復号機能をサポートしました。これに伴い，HiRDBのメモリ所要量の見積もりの変更点を追加しました。

特定UAPに対する暗号化データの復号機能をサポートしました。これに伴い，データディクショナリ用RDエリアの容量見積もりの変更点を追加しました。

特定UAPに対する暗号化データの復号機能をサポートしました。これに伴い，次のメッセージを追加しました。

KFPA11552-E，KFPA11613-E，KFPA19621-E，KFPA19930-E，KFPD00032-W，KFPD00033-I，KFPD00034-W，KFPX21307-I，KFPX21308-E，KFPX21309-E，KFPX21310-I，KFPX21311-E，KFPX21312-W，KFPX21313-E

また，次のメッセージを変更しました。

KFPA19644-E

はじめに

このマニュアルは，次に示す製品の機能と使い方について説明したものです。なお，ここに記載されていない前提情報については，マニュアル「HiRDB Version 9 解説」（3020-6-450）を参照してください。

P-1J62-3691 HiRDB Server with Additional Function Version 9

P-1M62-3691 HiRDB Server with Additional Function Version 9

P-9W62-3691 HiRDB Server with Additional Function Version 9

P-2962-9294 HiRDB Server with Additional Function Version 9

P-2462-9294 HiRDB Server with Additional Function Version 9

以降，このマニュアルでは，上記の製品を総称して「HiRDB」または「HiRDB Server with Additional Function」と表記します。

対象読者

HiRDBを使って，暗号化されたリレーショナルデータベースシステムを構築または運用する方々を対象にしています。

このマニュアルの記述は，次に示す知識があることを前提にしています。

UNIX，またはWindowsのシステム管理の基礎的な知識

HiRDBのシステム管理の基礎的な知識

SQLの基礎的な知識

また，このマニュアルは，HiRDBのマニュアルを前提としていますので，あらかじめお読みいただくことをお勧めします。

利用者ごとの関連マニュアル

HiRDBのマニュアルをご利用になる場合，利用者ごとに次のようにお読みください。

また，より理解を深めるために，左側のマニュアルから順にお読みいただくことをお勧めします。

このマニュアルでの表記

このマニュアルでは製品名称および名称について次のように表記しています。ただし，それぞれのプログラムについての表記が必要な場合はそのまま表記しています。

製品名称または名称

表記

HiRDB Server with Additional Function Version 9

HiRDB/シングルサーバ

HiRDBまたはHiRDB Server with Additional Function

HiRDB/パラレルサーバ

パス名の表記

パス名の区切りは「¥」で表記しています。UNIX版HiRDBを使用している場合はマニュアル中の「¥」を「/」に置き換えてください。ただし，Windows版とUNIX版でパス名が異なる場合は，それぞれのパス名を表記しています。

HiRDB運用ディレクトリのパスを%PDDIR%と表記します。ただし，Windows版とUNIX版でパス名が異なるため，それぞれを表記する場合，UNIX版は$PDDIRと表記します。例を次に示します。

　　　Windows版：%PDDIR%¥CLIENT¥UTL¥

　　　UNIX版：$PDDIR/client/lib/

Windowsのインストールディレクトリのパスを%windir%と表記します。

図中で使用している記号

このマニュアルの図中で使用している記号を次のように定義します。

このマニュアルで使用している記号

形式および説明で使用している記号を次に示します。ここで説明する文法記述記号は，説明のための記号なので実際には記述しないでください。

記　号

意　味

例

｛　｝

この記号で囲まれた複数の項目のうちから1つを選択することを示します。

｛：埋込み変数｜？パラメタ｝

埋込み変数，または？パラメタのどちらかを選択して記述します。

〔　〕

この記号で囲まれた項目は省略できることを意味します。

複数の項目が並べて記述されている場合は，すべてを省略するか，記号｛　｝と同じくどれか1つを選択します。

〔｛ALL｜DISTINCT｝〕

すべてを省略するか，ALL，またはDISTINCTのどちらかを選択して指定します。すべてを省略した場合は，ALLを指定したときと同じ処置をします。

　（下線）

記号〔　〕で囲まれた複数項目のうち1項目に対して使用し，括弧内のすべての項目を省略したときシステムがとる標準値を示します。

…

この記号の直前に示された項目を繰り返し複数個指定できることを示します。

（列名〔，列名〕…）

列名を繰り返し複数個指定できます。そのとき，列名の前と後ろを記号（　）で囲みます。

（　）

記号（　）で囲まれた項目は，（　）を省略しないでそのまま記述することを示します。

::=

::=の左にあるものを右にあるもので定義することを示します。

表名::=〔認可識別子.〕表識別子

〜

この記号の後にユーザ指定値の属性を示します。

アドレスプリフィクス〜<符号なし整数>((24〜30))

<　>

ユーザ指定値の構文要素を示します。

((　))

ユーザ指定値の指定範囲を示します。

このマニュアルで使用している構文要素記号

このマニュアルで使用している構文要素記号を次に示します。

構文要素記号

意　　　　　　味

<英字>

アルファベット（A〜Z，a〜z）と下線（_）

<英字記号>

アルファベット（A〜Z，a〜z）と＃，＠，￥

<英数字>

英字と数字（0〜9）

<英数字記号>

英字記号と数字

<符号なし整数>

数字

<符号なし10進数>※1

数字（0〜9の並び）ピリオド（.）数字（0〜9の並び）

<識別子>※2

先頭がアルファベットの英数字列

<文字列>

任意の文字の配列

<記号名称>

先頭が英字記号の英数字記号

UNIX版の場合，￥は使用できません。

<パス名>※3

UNIX版の場合：/，英数字，ピリオド（.），＃，および＠

Windows版の場合：￥，英数字，ピリオド（.），空白，丸括弧，＃，および＠

注

すべて半角文字を使用してください。また，英字の大文字と小文字は区別されます。さらに，パス名は使用しているOSに依存します。

注※1

ピリオドの前の数字がすべて0の場合，ピリオドより前の0を省略できます。また，ピリオドの後ろの数字がすべて0の場合，ピリオド以降を省略できます。

例１：0.008 → .008

例２：15.000 → 15

注※2

RDエリア名の場合は，先頭が英字記号で始まる英数字記号，下線（_），ハイフン（-），および空白となります。また，RDエリア名に空白が含まれる場合は，引用符（"）で囲んでください。

ホスト名の場合は，アルファベット（A〜Z，a〜z），数字，ピリオド（.），ハイフン（-），下線（_），および＠で構成される文字列となります。

注※3

パス名に空白，または丸括弧を含む場合は，前後を引用符（"）で囲んでください。

なお，Windows版の場合，コロン（：）をドライブ名に使用できます。

1　概要

この章では，データベース暗号化機能の概要について説明します。

1.1　データベース暗号化機能とは

データベース暗号化機能を使用すると，不正な利用者がHiRDBのデータを直接参照したときでも，機密情報を守ることができます。データベースのセキュリティを強化する場合に有効となる機能です。

データベースを暗号化する機能には，表定義時に列に対して暗号化を指定する方法と，HiRDBファイルシステム領域作成時に，HiRDBファイルシステム領域に暗号化指定する方法があります。HiRDBファイルシステム領域に暗号化を指定する方法は「暗号化HiRDBファイルシステム領域」を参照してください。この節は表定義時に列に対して暗号化を指定する方法について説明します。

表定義時に列に対して暗号化の指定をすると，データベースへのデータ格納時に，その列のデータは暗号化されて格納されます。暗号化する列を暗号化列，暗号化列がある表を暗号化表といいます。なお，暗号化を指定しない列は，その表に暗号化列を含んでいても，暗号化しない状態でデータベースに格納されます。

以降，このマニュアルでは，データベース暗号化機能を暗号化機能と表記します。

1.1.1　暗号化表の定義の概要

暗号化表の定義の概要を次の図に示します。

図1‒1　暗号化表の定義の概要

[説明]

暗号化指定ありのCREATE TABLEを実行することで，暗号化表を定義できます。このとき，暗号化および復号化で使用する共通鍵も作成され，暗号化した状態でシステム用RDエリアに格納されます。

1.1.2　暗号化表の操作の概要

暗号化表の操作の概要を次の図に示します。

図1‒2　暗号化表の操作の概要

[説明]

暗号化列に対してSQLを実行する場合，共通鍵を使用して送信時の平文データを暗号化し，暗号化列に暗号化データを格納します。また，暗号化列のデータを取得する場合は，共通鍵を使用して暗号化データを復号化し，平文データで受け取ることができます。

1.1.3　暗号化列の暗号化の方式

HiRDBは，暗号化アルゴリズムとしてAES（Advanced Encryption Standard）を使用します。AESは電子政府推奨の暗号化アルゴリズムで，それまで使われてきたDESよりも暗号化の強度を上げ，さらに暗号化および復号化の高速化を実現しています。

AESで暗号化する情報は，一定のブロック長（128bit）でなければなりません。HiRDBでは，128bitのブロック長のデータを，鍵長192bitの共通鍵で暗号化します。このブロック長に満たないデータ，またはこのブロック長を超えるデータを，一定のブロック長に合わせるアルゴリズムが必要になります。一定のブロック長に合わせるアルゴリズム（これをパディングといいます）として，PKCS #5 v1.5(RFC1424)を使用します。

暗号化する情報は，ブロック長128bitにパディングされたあと，AESで暗号化して表に格納されます。そのため，第三者が表の物理ファイルであるHiRDBファイルを直接参照したとしても，暗号化した列の解読は難しくなります。

1.2　特定UAPに対する暗号化データの復号機能

特定UAPに対する暗号化データの復号機能について説明します。

1.2.1　特定UAPに対する暗号化データの復号機能の概要

暗号化機能は，HiRDBファイルシステム領域などのデータが格納されているファイルを直接参照するといった不正なアクセスから，データを守ることに有効です。HiRDBに接続したアプリケーションからSQLを実行し，暗号化列のデータを参照すると，平文データを受け取ることができます。

しかし，暗号化するデータには，特定のユーザだけにデータの復号を許可し，それ以外のユーザには平文データを参照させたくない場合があります。このような場合には，特定UAPに対する暗号化データの復号機能が有効です。

特定UAPに対する暗号化データの復号機能では，機密データの情報漏えいを防止するために，復号を許可するアプリケーションにだけ，暗号化列の平文データを返却します。復号を許可しないアプリケーションには，暗号化列のデータをマスクした値を返却します。HiRDBでは，HiRDBシステムに登録した復号認証キー情報の条件に一致するアプリケーションに対して復号を許可します。

特定UAPに対する暗号化データの復号機能の概要を，次の図に示します。

図1‒3　特定UAPに対する暗号化データの復号機能の概要

1.2.2　復号認証キー情報

復号認証キー情報について，説明します。

(1)　復号認証キー情報の構成要素

復号認証キー情報は，次の表に示す情報で構成されています。HiRDBシステムに登録した復号認証キー情報の構成要素がすべて一致するアプリケーションに対して，復号を許可します。

表1‒1　復号認証キー情報の構成要素

構成要素

内容

一致する条件

IPアドレス

復号を許可するアプリケーションの実行マシンのIPアドレス。

アプリケーションを実行するマシンのIPアドレスが，HiRDBシステムに登録した復号認証キー情報のIPアドレスと一致するか確認します。

認可識別子

復号を許可するアプリケーションの実行ユーザの認可識別子。

特定のマシンから，すべての実行ユーザに対して許可する場合は，PUBLICを指定します。

アプリケーションを実行するユーザの認可識別子が，HiRDBシステムに登録した復号認証キー情報の認可識別子と一致するか確認します。※1

復号認証キー

復号を許可する復号認証キー。

アプリケーションの実行環境に設定した復号認証キーに関するクライアント環境定義の内容が，HiRDBシステムに登録した復号認証キー情報の復号認証キーと一致するか確認します。

有効期限

復号認証キー情報の有効期限。

無期限を指定することもできます。

アプリケーションが接続した時刻が，HiRDBシステムに登録した復号認証キー情報の有効期限内であるかを確認します。※2

注※1

実行するユーザの認可識別子は，CONNECTまたはSET SESSION AUTORIZATIONに指定した認可識別子になります。

注※2

復号の許可を判定する時刻は，CONNECT要求受付時またはSET SESSION AUTORIZATION要求受付時の時刻になります。復号の許可は，CONNECT要求受付時またはSET SESSION AUTORIZATION要求受付時に判定し，その接続が切り離されるか，またはSET SESSION AUTORIZATIONを実行するまで有効になります。

復号認証キー情報の登録には，次の規則があります。

IPアドレスと，認可識別子の1つの組み合わせに対して，1つの復号認証キーを登録できます。

認可識別子にPUBLICを指定した場合も，IPアドレスと，PUBLICという認可識別子の1つの組み合わせに対して，1つの復号認証キーを登録できます。

(2)　復号認証キー情報の管理

復号認証キー情報は，ディクショナリ表で管理します。SQL_TPYRCEDKEY表を参照することで，復号認証キー情報のIPアドレス，認可識別子および有効期限が確認できます。

SQL_TPYRCEDKEY表を参照できるのは，DBA権限所有者，および監査人だけです。ディクショナリ表の参照権限を設定した場合でも，SQL_TPYRCEDKEY表に対する参照権限は同じです。ディクショナリ表の参照権限については，マニュアル「HiRDB Version 9 システム運用ガイド」の「ディクショナリ表の参照権限を設定するには」を参照してください。

1.2.3　実行結果の変更点

復号認証キー情報が一致する場合，暗号化表に対する実行結果は，特定UAPに対する暗号化データの復号機能を使用していない場合と同じになります。ここでは，復号認証キー情報が一致しない場合に，実行結果が変わる内容について説明します。

(1)　検索SQLの場合

データを検索するSQL実行時の変更点について説明します。復号認証キー情報が一致しない場合の動作は，暗号化列の指定個所によって異なります。復号認証キー情報が一致しない場合の検索SQL実行結果を，次の表に示します。

表1‒2　復号認証キー情報が一致しない場合の検索SQL実行結果

暗号化列の指定個所

実行結果

WHERE句中※1

ON句中※1

HAVING句中※1

副問合せ中※1※2

検索データなし(SQLCODE=100)になります。

上記以外

マスクした値を用いてSQL処理を実行した結果を返却します。

注※1

導出表および内部導出表の導出列のうち，使用しない導出列を内部的に削除するため，暗号化列を含む値式を導出する導出列を指定しない場合，検索結果がデータなしにならないことがあります。

注※2

副問合せについては，マニュアル「HiRDB Version 9 SQLリファレンス」の「副問合せ」を参照してください。次に示す個所に暗号化列が含まれる場合も，副問合せ中に暗号化列を指定した場合と同様の検索結果になります。

導出表

内部導出表

group by句に列指定以外の値式を指定した場合，等価変換によって生成する導出表

暗号化列のデータをマスクする値を次の表に示します。

表1‒3　暗号化列のデータをマスクした値

暗号化列のデータ型

マスクにより出力されるデータ※

CHAR

MCHAR

VARCHAR

MVARCHAR

半角アスタリスク(*)(0x2A)の値が定義長の長さ分連続するデータ列

NCHAR

NVARCHAR

半角アスタリスク(*)(0x2A)の値が定義長×2の長さ分連続するデータ列

INTEGER

SMALLINT

0

DECIMAL(m,n)

0.00...00

(小数点以下はn個の0)

符号部は正規化後のX'C'

FLOAT

+0.000000000000000E+00

SMALLFLT

+0.0000000E+00

DATE

0001-01-01

TIME

00:00:00

TIMESTAMP(p)

0001-01-01 00:00:00.0...0

(小数点以下はp個の0)

INTERVAL YEAR TO DAY

00000000.

INTERVAL HOUR TO SECOND

000000.

BINARY

0x00

(長さ1バイト)

注※

暗号化列のデータがNULL値の場合，NULL値を返却します。

(2)　INSERT文，UPDATE文，DELETE文の場合

INSERT文，UPDATE文，DELETE文のSQL実行時の変更点について説明します。復号認証キー情報が一致しない場合の動作は，暗号化列の指定個所によって異なります。復号認証キー情報が一致しない場合の更新SQL実行結果を，次の表に示します。

表1‒4　復号認証キー情報が一致しない場合の更新SQL実行結果

SQL種別

更新対象表

更新対象列

更新対象列以外での暗号化列の指定

SQL実行結果

INSERT

暗号化表

暗号化列

−

×

非暗号化列

指定あり

×

指定なし

○※1※2

非暗号化表

非暗号化列

指定あり

×

指定なし

○※2※3

UPDATE

暗号化表

暗号化列

−

×

非暗号化列

指定あり

×

指定なし

○※2※3※4

非暗号化表

非暗号化列

指定あり

×

指定なし

○※2※3※4

DELETE

暗号化表

−

指定あり

×

指定なし

○※2※4

非暗号化表

−

指定あり

×

指定なし

○※2※4

（凡例）

○：実行できます。

×：SQLエラー（KFPA19930-E）になります。

−：該当しません。

注※1

次の条件に該当する場合，SQLエラー（KFPA19930-E）となります。

暗号化列の列定義にwith defaultを指定している。

暗号化列の列定義にDEFAULT句を指定している。

注※2

更新対象表への操作を契機とするトリガを定義し，次の条件に該当する場合，SQLエラー（KFPA19930-E）となります。

トリガ動作条件に暗号化列を指定している。

トリガSQL中に新値相関名で修飾した暗号化列または旧値相関名で修飾した暗号化列を指定している。

トリガSQLで実行する操作系SQLがSQLエラー（KFPA19930-E）を出力する条件に該当する。

注※3

更新対象表を参照表とする参照制約を定義し，被参照表の主キー構成列に暗号化列を含む場合，SQLエラー（KFPA19930-E）となります。

注※4

更新対象表を被参照表とする参照制約を定義し，参照表の外部キー構成列に暗号化列を含む場合，SQLエラー（KFPA19930-E）となります。

(3)　ASSIGN LIST文の場合

ASSIGN LIST文のSQL実行時の変更点について説明します。復号認証キー情報が一致しない場合の動作は，暗号化列の指定個所によって異なります。復号認証キー情報が一致しない場合のASSIGN LIST文実行結果を，次の表に示します。

表1‒5　復号認証キー情報が一致しない場合のASSIGN LIST文実行結果

リストの基表

暗号化列の指定

SQL実行結果

暗号化表

指定あり

×

指定なし

○

非暗号化表

−

○

（凡例）

○：実行できます。

×：SQLエラー（KFPA19930-E）になります。

−：該当しません。

(4)　CALL文の場合

CALL文を実行した場合の実行可否および実行結果は，呼び出すSQL手続き中で実行する操作系SQLの実行可否および実行結果に依存します。

(5)　EXECUTE文，EXECUTE IMMEDIATE文の場合

EXECUTE文またはEXECUTE IMMEDIATE文を実行した場合の実行可否および実行結果は，EXECUTE文またはEXECUTE IMMEDIATE文で実行するSQLの実行可否および実行結果に依存します。

(6)　その他SQLの場合

その他SQLについては，変更点はありません。

(7)　ユティリティの場合

ユティリティについては，変更点はありません。

1.2.4　使用方法

特定UAPに対する暗号化データの復号機能の使用方法について説明します。

(1)　HiRDBシステム定義の設定

HiRDBシステム定義のpd_tpyrced_keyオペランドにYを指定します。pd_tpyrced_keyオペランドの詳細は，「特定UAPに対する暗号化データの復号機能に関するオペランド」を参照してください。

なお，pd_tpyrced_keyオペランドがNの状態で作成したストアドプロシジャおよびトリガがある場合は，ALTER ROUTINEで再作成してください。

(2)　復号認証キー情報の登録

pdregtpyrcedkeyユティリティを実行して，復号認証キー情報を登録します。pdregtpyrcedkeyユティリティの詳細は，「復号認証キー情報登録ユティリティ（pdregtpyrcedkey）」を参照してください。

(3)　クライアント環境変数の設定

復号を許可したいアプリケーションには，クライアント環境定義PDTPYRCEDKEYに復号認証キーを指定してください。PDTPYRCEDKEYの詳細は，「クライアント環境定義の設定内容」を参照してください。

1.3　暗号化HiRDBファイルシステム領域

HiRDBファイルシステム領域を暗号化する方法を説明します。

1.3.1　暗号化HiRDBファイルシステム領域の概要

暗号化HiRDBファイルシステム領域は，HiRDBファイルのレコードのI/O時に暗号化，復号する機能です。HiRDBファイルのレコードのI/O時に暗号化，復号することで，HiRDB内部では通常のHiRDBファイルと同じように使用できます。そのため，SQLを使用したデータベースへのアクセス時の機能的な制限はありません。また，OSファイルを直接的に参照したときの機密情報の漏えいのリスクを低減できます。

1.3.2　暗号化HiRDBファイルシステム領域の使用方法の概要

暗号化HiRDBファイルシステム領域は，pdfmkfsに暗号化指定（-E）することで作成できます。暗号化HiRDBファイルシステム領域は，作成するHiRDBファイルのレコード（ページ）データがレコード単位にすべて暗号化されます。暗号化，復号処理にはpdmkekeyコマンドで作成した暗号鍵ファイルが必要です。暗号鍵ファイルはユニットごとに作成し，システム定義のpd_ekeyオペランドに暗号鍵ファイルの場所を指定します。

1.3.3　暗号化HiRDBファイルシステム領域の暗号化の方式

暗号化HiRDBファイルシステム領域は，暗号化アルゴリズムとしてAES（Advanced Encryption Standard）を使用します。暗号化HiRDBファイルシステム領域の暗号鍵は次の2種類の256 bitの暗号鍵を使用します。

暗号化HiRDBファイルシステム領域のデータを暗号化する暗号鍵。HiRDBファイルごとに1つあり，暗号化してHiRDB内で保持しています。

上記の暗号鍵を暗号化するための暗号鍵。暗号鍵ファイルの中にあります。

1.3.4　使用方法

暗号化HiRDBファイルシステム領域の使用方法について説明します。

(1)　暗号鍵ファイルの作成

暗号鍵ファイル作成コマンド（pdmkekey）で暗号鍵ファイルを作成します。暗号鍵ファイル作成コマンドの詳細は，「暗号鍵ファイル作成コマンド（pdmkekey）」を参照してください。

(2)　暗号化HiRDBファイルシステム領域の作成

pdfmkfsに暗号化指定（-E）でHiRDBファイルシステム領域を作成します。暗号化指定のオプションの詳細は，「pdfmkfs （HiRDBファイルシステム領域の初期設定）」を参照してください。

(3)　HiRDBシステム定義の設定

HiRDBシステム定義のpd_ekeyオペランドに暗号鍵ファイルのパス名を指定します。pd_ekeyオペランドの詳細は，「暗号化HiRDBファイルシステム領域に関するオペランド」を参照してください。

1.3.5　注意事項

暗号化HiRDBファイルシステム領域は，特定UAPに対する暗号化データの復号機能の対象にはなりません。特定UAPに対する暗号化データの復号機能を使用する場合は，暗号化HiRDBファイルシステム領域に作成する表に対して暗号化表の指定をしてください。

pdlogunldコマンドおよび，自動ログアンロード機能の出力先に，暗号化HiRDBファイルシステム領域を指定している場合，HiRDB Datareplicatorの「アンロードログファイルによるデータ連動回復」で，連動回復要バックアップファイルを使用した回復はできません。

1.4　前提条件

暗号化機能を使用する場合の前提条件について説明します。

1.4.1　前提プラットフォーム

前提プラットフォームは次のどれかになります。

HP-UX(IPF)

AIX

Linux

Windows

1.4.2　表定義時に列に対して暗号化を指定した場合に対象となる資源

表定義時に列に対して暗号化を指定した場合に暗号化の対象となる資源を次に示します。

システム用RDエリア※1

ユーザ用RDエリア

システムログファイル

アンロードログファイル

pdcopyでのバックアップファイル

pdrorgでのアンロードデータファイル※2

pdrorgでのインデクス情報ファイル

注※1

共通鍵だけ暗号化されます。

注※2

-kオプションにrorgを指定した場合だけ，表のデータを暗号化してアンロードデータファイルを作成します。ただし，-gオプションを指定している，またはUOCを利用している場合は，暗号化されません。

1.4.3　HiRDBファイルシステム領域に暗号化を指定した場合に対象となる資源

暗号化を指定したHiRDBファイルシステム領域の暗号化の対象となる資源を次に示します。

暗号化を指定したHiRDBファイルシステム領域のレコードデータ

暗号化を指定したHiRDBファイルシステム領域からpdfbkupで取得したバックアップファイル

HiRDBファイルシステム領域の暗号化の指定は使用目的（pdfmkfsの-k）に関わらず，すべてのHiRDBファイルシステム領域に対して指定できます。

暗号化HiRDBファイルシステム領域は，ストレージを直接参照された場合に情報の漏えいを防止することを目的としています。そのため，暗号化の対象はストレージのデータだけで，メモリ中のデータおよび通信データは平文となります。

1.5　インストール

HiRDB Server with Additional Functionをインストールする場合，HiRDBおよびHiRDB Data Convert Type1 Optionをインストールします。インストールおよびアンインストールについては，マニュアル「HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド」を参照してください。

注意事項

HiRDB Server with Additional FunctionをHiRDBに変更する場合，HiRDB Server with Additional FunctionをアンインストールしてからHiRDBをインストールし直してください。

HiRDB/パラレルサーバの場合，すべてのユニットにHiRDB Server with Additional Functionをインストールしてください。HiRDB Server with Additional FunctionとHiRDBとの混在はできません。

UNIX版HiRDB Server with Additional Functionの場合，HiRDB Server with Additional Functionをアンインストールするときは，先にHiRDB Data Convert Type1 Optionをアンインストールしてから，HiRDBをアンインストールしてください。

UNIX版HiRDB Server with Additional Functionを上書きインストールする場合，次の2つのバージョンを比較し，異なるときはHiRDB Data Convert Type1 Optionも必ず上書きインストールしてください。

・インストールするHiRDB Data Convert Type1 Optionのバージョン（インストーラの"Install Software."で表示されるVR）

・インストール済みのHiRDB Data Convert Type1 Optionのバージョン（インストーラの"List Installed Software."で表示されるVR）

pdadmvrコマンドで，サーバマシンにインストールされているHiRDBの種類（HiRDB Server with Additional FunctionまたはHiRDB）を確認できます。

2　HiRDBシステム定義

この章では，暗号化機能に関連するHiRDBシステム定義について説明します。

2.1　オペランドの一覧

暗号化機能に関連するHiRDBシステム定義のオペランド，および再開始時の変更可否の一覧を次の表に示します。

なお，ここでは，暗号化機能に関係するオペランドの説明だけを記載しています。そのほかのHiRDBシステム定義の説明については，マニュアル「HiRDB Version 9 HiRDBシステム定義」を参照してください。

表2‒1　暗号化機能に関連するオペランドの一覧

オペランド名

定義名

強制終了，異常終了後の変更可否

計画停止後の変更可否

SYS

UNT

SVR

SDS

FES

DS

BES

pd_tpyrced_key

○

○

○

pd_ekey

○

○

○

○

（凡例）

○：指定値を変更できます。

空白：該当しません。

SYS：システム共通定義

UNT：ユニット制御情報定義

SVR：サーバ共通定義

SDS：シングルサーバ定義

FES：フロントエンドサーバ定義

DS ：ディクショナリサーバ定義

BES：バックエンドサーバ定義

2.2　オペランドの形式

2.2.1　暗号化機能に関連するオペランドの形式

暗号化機能に関連するオペランドの形式について説明します。

(1)　特定UAPに対する暗号化データの復号機能に関するオペランド

(a)　set形式

〔set pd_tpyrced_key= Y｜N〕

〔set pd_ekey= "暗号鍵ファイル名"〕

2.3　オペランドの説明

2.3.1　特定UAPに対する暗号化データの復号機能に関するオペランド

◆　pd_tpyrced_key = Y｜N

特定UAPに対する復号化機能を使用するかどうかを指定します。

Y：

特定UAPに対する復号化機能を使用します。

N：

特定UAPに対する復号化機能を使用しません。

2.3.2　暗号化HiRDBファイルシステム領域に関するオペランド

◆　pd_ekey = "暗号鍵ファイル名"

〜＜パス名＞((1024文字以内))

暗号化HiRDBファイルシステム領域を使用する場合，pdmkekeyコマンドで作成した暗号鍵ファイル名を絶対パスで指定します。

2.4　pdconfchkコマンドでチェックできるオペランド

暗号化機能に関連するHiRDBシステム定義のオペランドについて，pdconfchkコマンドでチェックできるオペランドを次の表に示します。

表2‒2　pdconfchkコマンドでチェックできるオペランド

オペランド名

文法のチェック

ファイルのチェック

アクセス権限のチェック

重複指定のチェック

ホスト名のチェック

サーバマシン間のチェック

pd_tpyrced_key

○

×

×

×

×

○

pd_ekey

○

×

×

×

×

○

（凡例）

○：チェック対象です。

×：チェック対象外です。

文法のチェック：

オペランドの文法が正しいかチェックします。

ファイルのチェック：

システムログファイル，シンクポイントダンプファイル，およびステータスファイルの有無をチェックします。pdconfchkコマンドで-nオプションを指定した場合はファイルのチェックをしません。

アクセス権限のチェック：

HiRDB管理者にファイルのアクセス権があるかを確認します。

UNIX版の場合は，HiRDB管理者にhostsファイルのアクセス権があるかも確認します。

pdconfchkコマンドで-nオプションを指定した場合はアクセス権限のチェックをしません。

重複指定のチェック：

システムログファイル，シンクポイントダンプファイル，およびステータスファイルが重複していないかどうかをチェックします。

ホスト名のチェック：

ホスト名がhostsファイルに記述されているかをチェックします。

サーバマシン間のチェック（HiRDB/パラレルサーバ限定）：

システムマネジャのサーバマシンを基準に，サーバマシン間の妥当性をチェックします。

3　クライアントの環境設定

この章では，暗号化機能に関連するHiRDBクライアントの環境設定について説明します。

3.1　クライアント環境定義の一覧

暗号化機能に関連するクライアント環境定義の一覧を次の表に示します。各環境変数の詳細は「クライアント環境定義の設定内容」を参照してください。

なお，ここでは，暗号化機能に関係するクライアント環境定義の説明だけを記載しています。そのほかのHiRDBクライアント環境定義の説明については，マニュアル「HiRDB Version 9 UAP開発ガイド」の「クライアント環境定義（環境変数の設定）」を参照してください。

表3‒1　クライアント環境定義の一覧

環境変数名

機能

環境変数の分類

PDTPYRCEDKEY

復号認証キーを指定します。

特定UAPに対する暗号化データの復号機能

3.2　クライアント環境定義の設定内容

3.2.1　暗号化機能に関連するクライアント環境定義の設定内容

(1)　PDTPYRCEDKEY=復号認証キー

　　　〜<文字列>((最大30バイト))

特定UAPに対する暗号化データの復号機能を使用する場合，復号を許可するアプリケーションでは，この環境定義に復号認証キーを指定します。この環境定義を省略した場合，または復号認証キーが不一致の場合は，次の動作となります。

暗号化列の更新操作は，エラーになります。

暗号化列の検索結果は，マスクしたデータを返します。

特定UAPに対する暗号化データの復号機能の詳細は，「特定UAPに対する暗号化データの復号機能」を参照してください。

《留意事項》

復号認証キーには，＜英数字記号＞，下線(_)およびハイフン(-)が指定できます。

この環境定義の設定値は，SQLトレースには出力しません。

3.3　Type4 JDBCドライバで指定できるクライアント環境定義

JDBCドライバで指定できるクライアント環境定義の一覧を次の表に示します。各環境変数の詳細は「クライアント環境定義の設定内容」を参照してください。

なお，ここでは，暗号化機能に関係するクライアント環境定義の説明だけを記載しています。そのほかのクライアント環境定義の説明については，マニュアル「HiRDB Version 9 UAP開発ガイド」の「Type4 JDBCドライバ」の「指定できるクライアント環境定義」を参照してください。

表3‒2　JDBCドライバで指定できるクライアント環境定義の一覧

環境変数名

対応するシステムプロパティ※

機能

環境変数の分類

PDTPYRCEDKEY

HiRDB_for_Java_PDTPYRCEDKEY

復号認証キーを指定します。

特定UAPに対する暗号化データの復号機能

注※

クライアント環境定義と同じ意味を持つ接続情報をシステムプロパティで指定できます。指定の優先順位については，マニュアル「HiRDB Version 9 UAP開発ガイド」の「接続情報の優先順位」を参照してください。なお，内部ドライバの場合，システムプロパティの指定は無効です。

3.4　XDM/RD E2接続機能使用時の環境変数の差異

XDM/RD E2接続機能使用時の環境変数の差異を次の表に示します。各環境変数の詳細は「クライアント環境定義の設定内容」を参照してください。

なお，ここでは，暗号化機能に関係するクライアント環境定義の説明だけを記載しています。そのほかのクライアント環境定義の説明については，マニュアル「HiRDB Version 9 XDM/RD E2接続機能」の「XDM/RD E2接続機能使用時の環境変数の差異」を参照してください。

表3‒3　XDM/RD E2接続機能使用時の環境変数の差異

環境変数

内容

Type4 JDBC

ドライバ

差異の概要

使用

不使用

PDTPYRCEDKEY

復号認証キーを指定します。

×

×

−

（凡例）

×：

HiRDB接続専用の環境変数です。サーバとしてXDM/RD E2を使用する場合は指定しても無視されますが，環境変数の文法チェックは行われます。

−：

特記事項はありません。

4　定義

この章では，データベースを暗号化するときの暗号化表の定義，および暗号化表のインデクスの定義について説明します。

4.1　暗号化表の定義

暗号化表は，CREATE TABLEで定義します。また，ALTER TABLEで暗号化列を追加できます。

4.1.1　CREATE TABLE（表定義）

暗号化表を定義する場合のCREATE TABLEについて説明します。

なお，ここでは，CREATE TABLEの暗号化に関係する説明だけ記載しています。そのほかのCREATE TABLEの説明については，マニュアル「HiRDB Version 9 SQLリファレンス」を参照してください。

(1)　形式

表要素：：＝｛列定義｜表制約定義｝

　列定義：：＝列名 データ型〔ARRAY ［最大要素数］〕
　　　　　　　〔NO SPLIT〕
　　　　　　　〔｛列データ抑制指定｜〔列回復制約〕
　　　　　　　　　｛IN ｛LOB列格納用RDエリア名
　　　　　　　　　　　　 ｜（LOB列格納用RDエリア名）
　　　　　　　　　　　　 ｜（（LOB列格納用RDエリア名）
　　　　　　　　　　　　　　〔，（LOB列格納用RDエリア名）〕…）
　　　　　　　　　　　　 ｜マトリクス分割LOB列格納用RDエリア指定｝
　　　　　　　　　　｜抽象データ型定義内LOB格納用RDエリア指定｝｝〕
　　　　　　　〔プラグイン指定〕
　　　　　　　〔圧縮指定〕
　　　　　　　〔DEFAULT句〕
　　　　　　　〔列制約〕…
　　　　　　　〔更新可能列属性〕
　　　　　　　〔暗号化指定〕

　　列データ抑制指定：：＝SUPPRESS

　　暗号化指定：：＝INNER CONSTRUCTOR 〔OF TYPE1〕

(2)　オペランド

列データ抑制指定：：＝SUPPRESS

暗号化表の場合，SUPPRESSを指定しても無効となります（エラーにはなりません）。

暗号化指定：：＝INNER CONSTRUCTOR 〔OF TYPE1〕

HiRDBが組み込んでいる暗号ライブラリを使用して，列を暗号化する場合に指定します。

このオペランドを指定すると，データの暗号化，および復号化に使用する共通鍵が生成されます。

なお，OF TYPE1は指定してもしなくても意味は変わりません。

暗号化指定の規則を次に示します。

繰返し列には指定できません。

次のデータ型には指定できません。

・BLOB型

・抽象データ型

次の分割キー構成列には指定できません。

・格納条件指定

・境界値指定

・マトリクス分割（ハッシュ関数の対象となる列を除きます）

クラスタキー構成列には指定できません。

一時表の列には指定できません。

予備列には指定できません。

暗号化列の既定義型のデータ長については，「表の格納ページ数の計算方法」を参照してください。

(3)　使用例

暗号化表を定義する場合のCREATE TABLEの例を次に示します。

暗号化表として，在庫表（ZAIKO）を定義します。このとき，単価（TANKA）列を暗号化します。

CREATE TABLE ZAIKO
        (SCODE CHAR(4),
         SNAME NCHAR(8),
         COL NCHAR(1),
         TANKA INTEGER INNER CONSTRUCTOR OF TYPE1,
         ZSURYO INTEGER)

4.1.2　ALTER TABLE（表定義変更）

暗号化列を追加する場合のALTER TABLEについて説明します。

なお，ここでは，ALTER TABLEの暗号化に関係する説明だけ記載しています。そのほかのALTER TABLEの説明については，マニュアル「HiRDB Version 9 SQLリファレンス」を参照してください。

(1)　形式

列追加定義：：＝
    ADD 列名 データ型〔ARRAY ［最大要素数］〕 〔NO SPLIT〕
         〔〔列回復制約1〕
           ｛LOB列格納用RDエリア指定
             ｜マトリクス分割LOB列格納用RDエリア指定
             ｜抽象データ型定義内LOB格納用RDエリア指定
               〔プラグイン指定〕
             ｜マトリクス分割LOB属性格納用RDエリア指定
               〔プラグイン指定〕｝〕
         〔圧縮指定〕
         〔DEFAULT句〕
         ｛〔NULL｜NOT NULL〔WITH DEFAULT〕〕
           ｜〔〔NOT NULL〕 WITH DEFAULT〕｝
         〔更新可能列属性〕
         〔暗号化指定〕
         〔WITH PROGRAM〕

  暗号化指定：：＝ INNER CONSTRUCTOR 〔OF TYPE1〕

(2)　オペランド

暗号化指定：：＝INNER CONSTRUCTOR 〔OF TYPE1〕

指定した暗号化ライブラリを使用して列データを暗号化します。

このオペランドを指定すると，データの暗号化，および復号化に使用する共通鍵が生成されます。

なお，OF TYPE1は指定してもしなくても意味は変わりません。

暗号化指定についての規則を次に示します。

繰返し列には指定できません。

データが格納されている表の場合，切り出し列には指定できません。

次のデータ型には指定できません。

・BLOB型

・抽象データ型

4.2　暗号化表のインデクスの定義

暗号化表のインデクスは，CREATE INDEX 形式1で定義します。

4.2.1　CREATE INDEX 形式1（インデクス定義）

暗号化表のインデクスを定義する場合の，CREATE INDEX 形式1について説明します。

なお，ここでは，CREATE INDEX 形式1の暗号化に関係する説明だけ記載しています。そのほかのCREATE INDEX 形式1の説明については，マニュアル「HiRDB Version 9 SQLリファレンス」を参照してください。

(1)　規則

複数列インデクスを定義する場合，暗号化列と繰返し列は混在できません。

暗号化列のインデクスのキー長については，「インデクスの格納ページ数の計算方法」を参照してください。

5　コマンド

この章では，暗号化機能で使用するコマンドについて説明します。

5.1　復号認証キー情報登録ユティリティ（pdregtpyrcedkey）

5.1.1　pdregtpyrcedkeyの形式と規則

(1)　機能

特定UAPに対する暗号化データの復号機能を利用する場合に，復号を許可するための復号認証キー情報を登録・削除する機能です。

(2)　実行者

DBA権限のあるユーザが実行できます。

(3)　形式

　pdregtpyrcedkey ｛-f 入力ファイル名｜-D｝

(4)　引数

(a)　-f 入力ファイル名

登録または削除する復号認証キー情報を記述したファイル名を指定してください。ファイルの形式については(6)を参照してください。

(b)　-D

登録されているすべての復号認証キー情報を削除します。

(5)　規則

HiRDBの稼働中に実行してください。

復号認証キー情報登録ユティリティは，シングルサーバまたはシステムマネジャがあるサーバマシンで実行してください。

復号認証キーの登録対象のIPアドレスと認可識別子の組に対して復号認証キーがすでに登録されている場合は，復号認証キー情報を上書きします。

登録されていない復号認証キーの削除を指定してもエラーにはなりません。

このユティリティを実行する前に，環境変数PDUSERにDBA権限のあるユーザの認可識別子およびパスワードを設定しておく必要があります。

(6)　入力ファイル形式

IPアドレス,{認可識別子｜PUBLIC},復号認証キー[,有効期限][;コメント]
   [1]                [2]            [3]         [4]        [5]

復号認証キー情報を登録したい場合は，[1]〜[4]を一行で記述してください。

復号認証キー情報を削除したい場合は，[1][2]を一行で記述してください。

セミコロン（;）以降，改行までに記述した文字列は，コメントと見なします。

行頭および行末とコンマ（,）直後の半角空白またはタブ文字の連続は，読み飛ばします。

復号認証キー情報を複数登録または削除したい場合は，複数行に分けて記述してください。複数行に分けて記述した場合は，ファイルの先頭から順に処理します。

[1]〜[5]に記述する内容を次の表に示します。

表5‒1　入力ファイルの記述内容

番号

指定する情報

記述内容

記述形式

1

IPアドレス

登録または削除する復号認証キー情報のIPアドレスまたはネットワークアドレス

aaa.aaa.aaa.aaa[/bb]※1

aaa

〜＜符号なし整数＞(([[0]0]0〜255))

bb

アドレスプリフィクス〜＜符号なし整数＞((24〜30))

2

認可識別子またはPUBLIC※2

登録または削除する復号認証キー情報の認可識別子

マニュアル「HiRDB Version 9 SQLリファレンス」の「名前の指定」を参照してください。

ただし，ALL，HiRDB，MASTERは指定できません。

3

復号認証キー

登録する復号認証キー

次の文字から成る30文字以内の文字列

英大文字（A〜Z，#，@，¥）

英小文字（a〜z）

数字（0〜9）

下線（_）

ハイフン（-）

4

有効期限

登録する復号認証キー情報の有効期限

[YYYY-MM-DD[ hh:mm:ss]]※3

YYYY

年（0001〜9999）

MM

月（01〜12）

DD

日（01〜該当する月の最終日）

hh

時（00〜23）

mm

分（00〜59）

ss

秒（00〜59）

5

コメント

コメント文

改行コードを含まない任意の文字列

注※1

IPv4（1オクテットごとにピリオドで区切られた10進数）で記述してください。aaaの上位の無効数字0は除いてディクショナリ表に登録します。

ネットワーク内のIPアドレスを一括して登録する場合は，bbにネットワーク部のビット数を指定し，aaa.aaa.aaa.aaaにネットワークアドレスを指定してください。ディクショナリ表には，指定したネットワーク中のIPアドレスごとに登録されます。ただし，ネットワークアドレスとブロードキャストアドレスは登録されません。IPアドレスの一括登録処理中にエラーが発生した場合は，一括登録前の状態に戻ります。

注※2

すべての実行ユーザに対する復号認証キーを登録する場合は，PUBLICを指定してください。

CONNECT権限のないユーザの認可識別子も登録できます。

PUBLICを指定して登録した復号認証キー情報を削除する場合は，PUBLICを指定して削除してください。

注※3

hh:mm:ssを省略した場合は，23:59:59を仮定します。有効期限を省略した場合は，無期限になります。

(7)　注意事項

復号認証キー情報登録ユティリティのリターンコードを次に示します。

0：正常終了

4：正常終了（一部の登録・削除処理に失敗）

8：異常終了

復号認証キー情報登録ユティリティとPURGE TABLE文を同時に実行した場合，排他の競合によって，どちらかが待ち状態になることがあります。これらの操作を同時に実行しないようにしてください。なお，検査保留状態を使用しない場合は，排他の競合は発生しません。検査保留状態を使用するかどうかは，HiRDBシステム定義pd_check_pendingオペランドに指定します。詳細は，マニュアル「HiRDB Version 9 システム定義」のオペランドの説明を参照してください。

5.2　暗号鍵ファイル作成コマンド（pdmkekey）

5.2.1　pdmkekeyの形式と規則

(1)　機能

暗号化HiRDBファイルシステム領域で使用する暗号鍵ファイルを作成します。

(2)　実行者

HiRDB管理者が実行できます。

(3)　形式

　pdmkekey 出力ファイル名

(4)　引数

(a)　出力ファイル名

作成する暗号鍵ファイル名を記述します。UNIX版の場合，暗号鍵ファイルは0600のパーミッションで作成します。すでにファイルがある場合は，コマンドがエラーになります。

(5)　注意事項

暗号鍵ファイル作成コマンドのリターンコードを次に示します。

0：正常終了

8：異常終了

HiRDB/パラレルサーバの場合，暗号鍵ファイル作成コマンドは各ユニットで実行できますが，次に示す機能を使用するときは，複数のユニットで同一のHiRDBファイルシステム領域を参照します。そのため，1つのユニットで作成した暗号鍵ファイルをそれぞれのユニットに配布してください。

各機能との関係を次に示します。

系切り替え機能

・スタンバイレス型系切り替え構成の場合

現用系と予備系のユニットで同一の暗号鍵ファイルを使用します。

・1:1スタンバイレス型系切り替え構成の場合

正規BESのユニットと代替BESのユニットで同一の暗号鍵ファイルを使用します。

・影響分散スタンバイレス型系切り替えの場合

同一のHAグループ内のユニットで同一の暗号鍵ファイルを使用します。

共用RDエリア

全BESのユニットで同一の暗号鍵ファイルを使用します。

ディザスタリカバリ機能

メインサイトとリモートサイトで同一の暗号鍵ファイルを使用します。

5.3　暗号鍵ファイル変更コマンド（pdchekey）

5.3.1　pdchekeyの形式と規則

(1)　機能

暗号化HiRDBファイルシステム領域で使用する暗号鍵ファイルを変更します。

(2)　実行者

HiRDB管理者が実行できます。

(3)　形式

　pdchekey -p 旧暗号鍵ファイル名 -n 新暗号鍵ファイル名 ｛-f 入力ファイル名 | HiRDBファイルシステム領域名｝

(4)　引数

(a)　-p 旧暗号鍵ファイル名

変更前の暗号鍵ファイルの名称を指定します。

(b)　-n 新暗号鍵ファイル名

変更後の暗号鍵ファイルの名称を指定します。

(c)　-f 入力ファイル名

暗号化HiRDBファイルシステム領域の名称リストを記述したファイルを指定します。

暗号化HiRDBファイルシステム領域の名称リストは1行に1つのHiRDBファイルシステム領域のパス名を記述します。

(d)　HiRDBファイルシステム領域名

暗号化HiRDBファイルシステム領域のパス名を指定します。直接指定できるHiRDBファイルシステム領域のパス名は1つだけで，複数のHiRDBファイルシステム領域のパス名を指定する場合は入力ファイルを使用してください。

(5)　規則

HiRDBが停止しているときに実行してください。HiRDBが起動しているときに実行した場合，暗号化HiRDBファイルシステム領域中のHiRDBファイルにアクセスするサーバプロセスがアクセス時にエラーになり，RDエリアが障害閉塞することがあります。

暗号鍵ファイル変更コマンドを実行中に，「付録D.8 暗号鍵ファイルが必要なコマンド」に示すコマンドを同時に実行しないでください。

(6)　注意事項

暗号鍵ファイル変更コマンドは，ユニット内のすべての暗号化HiRDBファイルシステム領域に対して実行してください。実行が漏れた暗号化HiRDBファイルシステム領域内のHiRDBファイルは参照できなくなります。

pdfbkupコマンドでバックアップを取得した後に暗号鍵ファイルを変更した場合，バックアップファイル内のデータを参照するには古い暗号鍵ファイルが必要です。バックアップから戻す場合は，戻した後に暗号鍵ファイル変更コマンドで新しい暗号鍵に変更する必要があります。このため，暗号化HiRDBファイルシステム領域のHiRDBファイルをpdfbkupコマンドでバックアップを取得する場合は，暗号鍵との対応を管理してください。

暗号鍵ファイル変更コマンドのリターンコードを次に示します。

0：正常終了

8：異常終了

5.4　pdfmkfs（HiRDBファイルシステム領域の初期設定）

5.4.1　pdfmkfsの形式と規則

暗号化HiRDBファイルシステム領域を使用するためのオプション（-E）について説明します。-Eオプション以外の内容については，マニュアル「HiRDB Version 9 コマンドリファレンス」を参照してください。

(1)　形式

(a)　UNIX版のキャラクタ型スペシャルファイルの場合

　pdfmkfs -n HiRDBファイルシステム領域サイズ 〔-l 最大ファイル数〕

　　　　〔-k 使用目的〕 〔-e 最大増分回数〕 〔-s セクタ長〕 〔-i〕 〔-a〕 〔-E〕

　　　　　キャラクタ型スペシャルファイル名

(b)　UNIX版の通常ファイルの場合

　pdfmkfs -n HiRDBファイルシステム領域サイズ 〔-l 最大ファイル数〕

　　　　　〔-k 使用目的〕 〔-e 最大増分回数〕 〔-i〕 〔-r〕 〔-a〕 〔-E〕

　　　　　　通常ファイル名

(c)　Windows版の場合

　pdfmkfs -n HiRDBファイルシステム領域サイズ 〔-l 最大ファイル数〕

　　　　　〔-k 使用目的〕 〔-e 最大増分回数〕 〔-s セクタ長〕 〔-i〕 〔-r〕 〔-a〕 〔-E〕

　　　　　　ファイル名

(2)　オプション

(a)　-E

HiRDBファイルシステム領域内に作成するHiRDBファイルのレコード（ページ）を暗号化する場合に指定します。

(3)　注意事項

UNIX版で-Eオプションを指定し，通常ファイルに新規に作成した場合，HiRDBファイルシステム領域のパーミッションは0600になります。このHiRDBファイルシステム領域にpdflsコマンドおよびpdfstatfsコマンドを実行する場合は，HiRDB管理者で実行する必要があります。指定した通常ファイルがすでにある場合，およびキャラクタ型スペシャルファイルに作成する場合は，パーミッションは変わりません。

5.5　pdfstatfs（HiRDBファイルシステムの内容表示）

5.5.1　pdfstatfsの形式と規則

出力形式のHiRDBファイルシステム領域の暗号化指定の表示について説明します。これ以外の内容については，マニュアル「HiRDB Version 9 コマンドリファレンス」を参照してください。

(1)　出力形式

(a)　-x及び-yオプション省略時

 user area capacity         aa...a[kB]
 remain user area capacity  bb...b[kB]
[peak capacity              mm...m[kB]]
 available file size        cc...c[kB]
 available file count       dd...d
 current file count         ee...e
 remain file count          ff...f
 free area count            gg...g
 available expand count     hh...h
 current expand count       ii...i
[sector size                qq...q[Byte]]
 initialize area kind       jj...j
 initialize user id         kk...k
 initialize time            ll...l
 area auto expand           rr...r
[peak file count            ss...s]
[peak expand count          tt...t]
[limit expand count         uu...u]
[clear option               v]
[file system type           www]
[area encryption            xx...x]

[***** HiRDB file system area space information *****]
[offset[kB]     size[kB]  used/unused]
[  nn...n       oo...o      pp...p]

［説明］

xx...x：

pdfmkfs -Eを指定し，「暗号化HiRDBファイルシステム領域」の機能を適用しているかを示します。

USE：適用

NOUSE：非適用

-Aオプションを指定したときだけ表示されます。

(b)　DAT形式での出力形式（-x及び-yオプション指定時）

"USER_AREA_CAPACITY","REMAIN_USER_AREA_CAPACITY","PEAK_CAPACITY",
"AVAILABLE_FILE_SIZE","AVAILABLE_FILE_COUNT","CURRENT_FILE_COUNT",
"REMAIN_FILE_COUNT","FREE_AREA_COUNT","AVAILABLE_EXPAND_COUNT",
"CURRENT_EXPAND_COUNT","SECTOR_SIZE","INITIALIZE_AREA_KIND",
"INITIALIZE_USER_ID","INITIALIZE_TIME","AREA_AUTO_EXPAND",
"PEAK_FILE_COUNT","PEAK_EXPAND_COUNT","LIMIT_EXPAND_COUNT",
"CLEAR_OPTION","FILE_SYSTEM_TYPE","AREA_ENCRYPTION" [CR]
aa...a,bb...b,mm...m,
cc...c,dd...d,ee...e,
ff...f,gg...g,hh...h,
ii...i,qq...q,"jj...j",
"kk...k","ll...l","rr...r",
ss...s,tt...t,uu...u,
"v","www","xx...x" [CR]

5.6　pdls【-d mem】（サーバの共用メモリの状態表示）

5.6.1　pdls【-d mem】の形式と規則

システム定義のpd_ekeyオペランドを指定した場合のpdls -d memコマンドの表示内容について説明します。これ以外の内容については，マニュアル「HiRDB Version 9 コマンドリファレンス」を参照してください。

(1)　出力形式

(a)　HP-UX，及びLinux，Windowsの場合

 HOSTNAME : aa...a(bbccdd)
 SHM-ID  GET-SIZE  ACT-SIZE SHM-OWNER          POOL-ID
 ee...e    ff...f    gg...g    hh...h           ii...i
    :         :         :         :                :

(b)　AIX（64ビットモード）の場合

 HOSTNAME : aa...a(bbccdd)
     SHM-ID             GET-SIZE      ACT-SIZE SHM-OWNER     POOL-ID
     ee...e               ff...f        gg...g    hh...h      ii...i
        :                    :             :         :           :

［説明］

hh...h ：

共用メモリを使用するプロセスの属性（8文字以内）

共用メモリの種類

hh...hの内容

HiRDBファイル管理用共用メモリ

IOS

ii...i ：

プール識別子（16文字以内）

共用メモリの種類

ii...iの内容

HiRDBファイル管理用共用メモリ

表示されません。

(2)　注意事項

システム定義pd_ekeyオペランドを指定している場合，pdls -d memコマンドはHiRDB管理者で実行してください。HiRDB管理者以外で実行すると，コマンドがエラーになります。

6　運用

この章では，暗号化したデータベースの運用方法について説明します。

6.1　暗号化表の再編成

暗号化表に対してpdrorgを実行する場合の運用方法について説明します。

pdrorgでの再編成については，マニュアル「HiRDB Version 9 システム運用ガイド」，およびマニュアル「HiRDB Version 9 コマンドリファレンス」を参照してください。

6.1.1　暗号化表の再編成

暗号化表の再編成では，暗号化されているデータをいったんファイルに退避し，そのファイルのデータを再度表に格納します。表中のデータの復号化および暗号化は行われません。暗号化表の再編成の概要を次の図に示します。

図6‒1　暗号化表の再編成の概要

(1)　アンロードデータファイルに出力するデータの形式

暗号化表の再編成の場合，暗号化データがアンロードデータファイルに出力されます。ただし，次のどちらかの条件を満たす場合は，平文データが出力されます。

UOCを使用する場合

-gオプションを指定する場合※

注※

HiRDB/パラレルサーバでのスキーマ単位の再編成の場合，-gオプションが仮定されます。

(2)　制限がある機能

暗号化表を再編成する場合，option文のspacelvlオペランドを指定して空白変換をすることができません。空白変換をする必要がある場合は，アンロードとリロードを分けて実行し，リロード時にoption文のspacelvlオペランドを指定してください。

6.1.2　暗号化表のアンロード

暗号化表のアンロードでは，表中のデータが復号化され，平文データがアンロードデータファイルに出力されます。暗号化表のアンロードの概要を次の図に示します。

図6‒2　暗号化表のアンロードの概要

注意事項

暗号化表をアンロードする場合，-bオプションに指定したインデクスのインデクス構成列に暗号化列を含んでいると，暗号化した状態のデータのキー順となります。

6.1.3　暗号化表のリロード

暗号化表のリロードでは，アンロードデータファイルの平文データが暗号化され，表には暗号化データが格納されます。暗号化表のリロードの概要を次の図に示します。

図6‒3　暗号化表のリロードの概要

注意事項

再編成（-k rorg）で作成したアンロードデータファイルを使用して，別表へデータを移行する（リロードする）ことはできません。暗号化表のデータを別表に移行する場合は，アンロード（-k unld）で作成したアンロードデータファイルを使用して，リロードしてください。

6.1.4　インデクス構成列に暗号化列を含むインデクスの一括作成

インデクス構成列に暗号化列を含むインデクスを一括作成する場合，インデクスに格納するキーデータは暗号化したままソートされ，ソートしたキーデータでインデクスを作成します。インデクス構成列に暗号化列を含むインデクスの一括作成の概要を次の図に示します。

図6‒4　インデクス構成列に暗号化列を含むインデクスの一括作成の概要

6.1.5　インデクス構成列に暗号化列を含むインデクスの再作成

インデクス構成列に暗号化列を含むインデクスを再作成する場合，暗号化されたインデクスのインデクス構成列（キーデータ）が，暗号化した状態でインデクス情報ファイルに出力されます。出力されたキーデータは，暗号化した状態でソートされ，ソートされたキーデータでインデクスを再作成します。インデクス構成列に暗号化列を含むインデクスの再作成の概要を次の図に示します。

図6‒5　インデクス構成列に暗号化列を含むインデクスの再作成の概要

6.1.6　インデクス構成列に暗号化列を含むインデクスの再編成

インデクス構成列に暗号化列を含むインデクスを再編成する場合，暗号化されたインデクスのインデクス構成列（キーデータ）が，暗号化した状態でインデクス情報ファイルに出力され，出力されたキーデータでインデクスを再作成します。インデクス構成列に暗号化列を含むインデクスの再編成の概要を次の図に示します。

図6‒6　インデクス構成列に暗号化列を含むインデクスの再編成の概要

6.1.7　ディクショナリ表の再編成

暗号化機能を使用する場合は，ディクショナリ表が追加になります。ディクショナリ表の表識別子を指定してディクショナリ表の再編成を実行する場合に，追加になるディクショナリ表の表識別子について，次の表に示します。ディクショナリ表の再編成で指定する表識別子については，マニュアル「HiRDB Version 9 コマンドリファレンス」にある「データベース再編成ユティリティ（pdrorg）」の-tオプションの説明を参照してください。

表6‒1　ディクショナリ表の再編成で指定するディクショナリ表の表識別子

表識別子

備考

SQL_TPYRCEDKEY

なし

6.2　暗号化表のバックアップと回復

暗号化表を含むデータベースの，pdcopyでのバックアップとpdrstrでの回復の注意事項について説明します。

pdcopyでのバックアップとpdrstrでの回復については，マニュアル「HiRDB Version 9 システム運用ガイド」，およびマニュアル「HiRDB Version 9 コマンドリファレンス」を参照してください。

6.2.1　データベースのバックアップ

暗号化表定義時に作成される共通鍵がシステム用RDエリアにない場合，その暗号化表のデータは復号化できません。このため，pdcopyでバックアップを取得する場合，暗号化表があるユーザ用RDエリア以外にも，共通鍵を含むシステム用RDエリアも同時に取得する必要があります。

6.2.2　データベースの回復

システム用RDエリアに障害が発生して，暗号化表のデータを復号化できなくなった場合，バックアップを入力情報としてpdrstrでデータベースを回復してください。

6.3　暗号化表の運用時の注意事項

6.3.1　暗号化したデータベースを運用するときの注意事項

(1)　暗号化した場合の処理時間

表を暗号化すると，暗号化および復号化の処理があるため，その分処理速度が遅くなります。性能が劣化する可能性があるため，暗号化する列は必要最低限にしてください。また，SQLを作成する場合，暗号化列はなるべく比較述語（=），またはIN述語（IN）で判定するようにしてください。

暗号化しない場合は，インデクスは昇順または降順になることが保証されますが，暗号化する場合は保証されなくなるため，述語によっては，インデクスのサーチ条件によるインデクスのサーチ範囲の絞り込みができなくなり，性能が劣化します。同様の理由によって，ORDER BY処理方式，およびグループ分け処理方式で，インデクスを使用した高速な処理方式が選択できなくなります。

(a)　インデクスのサーチ範囲の絞り込み適用可否

暗号化列に対するインデクスのサーチ範囲の絞込み適用可否を次の表に示します。サーチ条件については，マニュアル「HiRDB Version 9 コマンドリファレンス」を参照してください。

表6‒2　暗号化列に対するインデクスのサーチ範囲の絞込み適用可否

述語

非暗号化列での適用可否

暗号化列での適用可否

比較述語（=）

○

○

比較述語（=以外）

○※1

×

NULL述語（IS NULL）

○

○

NULL述語（IS NOT NULL）

○※2

○※2

IN述語（IN）

○

○

IN述語（NOT IN）

×

×

LIKE述語

○※3

×

XLIKE述語

×

×

BETWEEN述語

○※4

×

EXISTS述語

−

−

構造化繰返し述語

○

−

限定述語

○※5

○※5

論理述語

○

−

（凡例）

○：絞込みを適用します。

×：絞込みを適用しません。

−：暗号化列は，データ比較に使用しないか，または指定できません。

注※1

<>，^=，および!=は，絞込みを適用しません。

注※2

列に定義した単一列インデクスを利用しない場合，絞込みを適用しません。

注※3

NOT LIKEの場合は絞込みを適用しません。

注※4

NOT BETWEENの場合は絞込みを適用しません。

注※5

=ANY，および=SOMEの場合だけ，絞込みを適用します。

(b)　選択されないORDER BY処理方式

暗号化列を含むORDER BY処理で，選択できなくなる処理方式を次に示します。ORDER BY処理方式の種類については，マニュアル「HiRDB Version 9 コマンドリファレンス」を参照してください。

SORT CANCEL BY INDEX

SORT CANCEL BY INDEX(LIMIT SCAN)

(c)　選択されないグループ分け処理方式

暗号化列を含むグループ分け処理で，選択できなくなる処理方式を次に示します。グループ分け処理方式の種類については，マニュアル「HiRDB Version 9 コマンドリファレンス」を参照してください。

SORT CANCEL BY INDEX

SORT CANCEL BY INDEX{SET SCAN}

IMPLICIT SORT CANCEL BY INDEX{SET FUNCTION SCAN}

IMPLICIT MIN-MAX INDEX

(2)　暗号化表の移行

HiRDB Server with Additional Functionで作成した暗号化表はHiRDBには移行できません。

(3)　DECIMAL型の暗号化列を検索した場合の符号部の扱い

DECIMAL型の列を暗号化した場合，システム共通定義のpd_dec_sign_normalizeオペランドの指定値に関係なく，正の符号はすべてX'C'に変換します。このため，符号にX'F'を指定してデータを格納した場合でも，検索結果の符号は必ずX'C'になります。

(4)　強制的にコストベース最適化モード2を適用するSQL

SQL中に暗号化列が含まれる場合，強制的にコストベース最適化モード2が適用されます。例を次に示します。

例

SELECT C1,C2 FROM T3

注

下線部分が該当個所です。C2は暗号化列です。

(5)　更新可能なオンライン再編成を実行したときに暗号化されないファイル

暗号化したデータベースに対して，更新可能なオンライン再編成を実行する場合，次に示すファイルに出力されるデータは暗号化されません。

スキップ情報出力ファイル

SQLトレース情報ファイル

スキップ情報出力ファイル，およびSQLトレース情報ファイルについては，マニュアル「HiRDB Version 9 コマンドリファレンス」を参照してください。

6.4　暗号化表の制限される機能

暗号化表の場合に制限される機能を次に示します。

データ連動（Version 8 08-05より前のHiRDB Datareplicator）

プラグインからの操作

表定義の変更（ALTER TABLE）での暗号化列の追加（ADD 列名）※，および暗号化列のRDエリア追加（ADD RDAREA）

表のリバランス（pdrbal）

注※

暗号化列が次のどれかに該当する場合，暗号化列の追加はできません。

BLOB，または抽象データ型の列

繰返し列

予備列

切り出し列（表にデータが格納されている場合）

6.5　暗号化HiRDBファイルシステム領域の運用

暗号化HiRDBファイルシステム領域の運用について説明します。

6.5.1　使用方法

暗号化HiRDBファイルシステム領域の使用方法について説明します。

(1)　暗号鍵ファイル

暗号化HiRDBファイルシステム領域を使用するには，暗号鍵ファイルが必要になります。暗号鍵ファイルは暗号鍵ファイル作成コマンド（pdmkekey）で作成します。HiRDB/パラレルサーバの場合，暗号化HiRDBファイルシステム領域を使用するすべてのユニットで暗号鍵ファイルが必要になります。ユニット間で異なる暗号鍵ファイルを使用することもできますが，次の機能を使用する場合，複数のユニット間で同一の暗号化HiRDBファイルを使用するため，同一の暗号鍵ファイルを各ユニットに配置してください。

(a)　系切り替え機能

スタンバイレス型系切り替え構成の場合

現用系と予備系のユニットに同一の暗号鍵ファイルを配置します。

1:1スタンバイレス型系切り替え構成の場合

正規BESのユニットと代替BESのユニットに同一の暗号鍵ファイルを配置します。

影響分散スタンバイレス型系切り替えの場合

同一のHAグループ内のユニットに同一の暗号鍵ファイルを配置します。

(b)　共用RDエリア機能

すべてのBESのユニットに同一の暗号鍵ファイルを配置します。

(c)　ディザスタリカバリ機能

メインサイトとリモートサイトに同一の暗号鍵ファイルを配置します。

(2)　システム定義

システム共通定義，またはユニット制御情報定義のpd_ekeyに暗号鍵ファイルのパス名を指定します。パラレルサーバの場合は，暗号化HiRDBファイルシステム領域を使用するすべてのユニットで指定します。システム共通定義に指定する場合，暗号化HiRDBファイルシステム領域を使用しないユニットにも暗号鍵ファイルが必要になります。

(3)　暗号化HiRDBファイルシステム領域の作成

暗号化HiRDBファイルシステム領域は，pdfmkfsコマンドに暗号化指定（-E）で作成します。

(4)　初期構築時に暗号化HiRDBファイルシステム領域を使用する方法

初期構築時に暗号化HiRDBファイルシステム領域を作成する場合は，次の手順で作成します。

pdmkekeyで暗号鍵ファイルを作成します。HiRDB/パラレルサーバの場合，必要なそれぞれのユニットで暗号鍵ファイルを作成するか，1つのユニットで作成した暗号鍵ファイルを必要なユニットに配布します。

暗号化するHiRDBファイルシステム領域を，pdfmkfsコマンド（-E指定）で作成します。

システム定義pd_ekeyに暗号鍵ファイルのパス名を指定します。

pdloginitおよびpdstsinitでシステムファイルを作成します。

pdstartでHiRDBを開始します。

pdinitでRDエリアを作成します。

(5)　構築後に暗号化HiRDBファイルシステム領域を使用する方法

HiRDBを停止※1します。

pdmkekeyで暗号鍵ファイルを作成します。HiRDB/パラレルサーバの場合，必要なそれぞれのユニットで暗号鍵ファイルを作成するか，1つのユニットで作成した暗号鍵ファイルを必要なユニットに配布します。

暗号化するHiRDBファイルシステム領域を，pdfmkfsコマンド（-E指定）で作成します。

システム定義pd_ekeyに暗号鍵ファイルのパス名を指定します。

システムファイルを暗号化する場合，pdloginitやpdstsinitでシステムファイルを作成し直します。※2

HiRDBを開始します。

pdmodで暗号化HiRDBファイルシステム領域にRDエリアを作成します。

注※1

システムファイルを暗号化HiRDBファイルシステム領域に作成し直す場合，必ず正常停止してください。

注※2

HiRDB Datareplicatorを使用している場合，システムログファイルやステータスファイルを作成し直す前にHiRDB Datareplicatorの初期化が必要になります。

(6)　HiRDB開始時

HiRDBを開始するとき（pdstartを実行するとき）は作成済みの暗号鍵ファイルをpd_ekeyのパスに配置してから開始してください。

(7)　系切り替え構成

(a)　スタンバイ型系切り替え（モニタモード）の場合

スタンバイ型系切り替え（モニタモード）は系が切り替わるときにpdstartが実行されるため，待機系のユニットに暗号鍵ファイルを配置しておく必要があります。

(b)　スタンバイ型系切り替え（モニタモード）以外の場合

スタンバイ型系切り替え（モニタモード）以外の場合は，待機系を起動するときのpdstart実行時に暗号鍵ファイルが必要になります。

6.5.2　バックアップ・アンロードログファイルの取得

次に示すファイルは，通常ファイルに出力すると，内容が平文で出力されます。

pdcopyのバックアップファイル

pdrorgのアンロードデータファイル

pdlogunldのアンロードログファイル

これらのファイルを暗号化する場合，使用目的にUTLを指定した暗号化HiRDBファイルシステム領域に出力することで内容を暗号化し，ファイルの直接参照による情報漏えいのリスクを低減できます。

6.5.3　非暗号化HiRDBファイルシステム領域と暗号化HiRDBファイルシステム領域との変換

非暗号化HiRDBファイルシステム領域のファイルを暗号化する場合は次の手順で実施してください。暗号鍵ファイルの作成，システム定義の設定は別途実施し，HiRDBを起動してください。

(1)　RDエリアの場合

(a)　pdcopyを使用する場合

pdcopyで暗号化するRDエリアのバックアップを取得します。

pdfmkfsに-Eを指定し，HiRDBファイルシステム領域を作成し直します。

pdrstrで1のバックアップからRDエリアを回復します。

(b)　pdrorgを使用する場合

pdrorg -k unldで暗号化するRDエリアのアンロードデータを取得します。

pdfmkfsに-Eを指定し，HiRDBファイルシステム領域を作成し直します。

pdmodのinitialize rdarea文でRDエリアを再初期化します。

pdrorg -k reldで1のアンロードデータをRDエリアに戻します。

(2)　システムファイルの場合

HiRDBを正常停止します。

pdfmkfsに-Eを指定し，HiRDBファイルシステム領域を作成し直します。

pdloginitおよびpdstsinitでシステムファイルを作成し直します。

HiRDBを開始します。

HiRDB Datareplicatorを使用している場合，システムログファイルおよびステータスファイルを作成し直す前にHiRDB Datareplicatorの初期化が必要になります。

暗号化HiRDBファイルシステム領域から非暗号化HiRDBファイルシステム領域に変換する場合，上記と同様の手順でpdfmkfsに-Eを指定しないでHiRDBファイルシステム領域を作成することで実施できます。

6.5.4　暗号鍵ファイルの変更

暗号鍵ファイルは変更できます。暗号鍵ファイルの変更は暗号鍵ファイル変更コマンド（pdchekey）で実施します。パラレルサーバの場合，それぞれのユニットで実施します。変更は次の手順で実施します。

HiRDBを停止します。

pdmkekeyで新しい暗号鍵ファイルを作成します。変更前の暗号鍵ファイルは3で使用するため，削除しないでください。

次のコマンドで暗号鍵ファイルを変更します。入力ファイルにはそのユニットの暗号化HiRDBファイルシステム領域のリストを記述します。

pdchekey -p 旧暗号鍵ファイル -n 新暗号鍵ファイル -f 入力ファイル

システム定義 pd_ekeyのファイルを新しい暗号鍵ファイルに置き換えます。

HiRDBを起動します。

<注意事項>

・3.の入力ファイルのリストに漏れがあると，未変更のHiRDBファイルの操作でエラーになります。その場合はHiRDBを停止し，エラーになった未変更のHiRDBファイルシステム領域に対して，再度pdchekeyを実施してください。

・pdchekey実行前にpdfbkupで取得したバックアップファイルは古い暗号鍵で暗号化されています。このバックアップファイルからpdfrstrでリストアする場合，pdfrstr実施後にpdfbkup取得時の暗号鍵ファイルと現在の暗号鍵ファイルを使用し，pdchekeyで暗号鍵ファイルを変更する必要があります。

7　使用例

この章では，暗号化表の定義，データの格納，および検索の例について説明します。

7.1　表定義

暗号化表はCREATE TABLEで定義します。

CREATE TABLEの例：

CREATE TABLE 口座(口座番号 CHAR(10),
                  氏名 NVARCHAR(20) INNER CONSTRUCTOR OF TYPE1,
                  残高 INT INNER CONSTRUCTOR OF TYPE1,
                  取引支店コード CHAR(10));

上記のCREATE TABLEを実行すると，次の図のような暗号化表が定義されます。

図7‒1　定義される暗号化表

7.2　データの格納

暗号化表へのデータの格納は，INSERT文で行います。データの格納はpdloadでも実行できますが，ここではINSERT文について説明します。

INSERT文の例：

INSERT INTO 口座 VALUES ('2345678',N'佐藤',500000,'B00001');

上記のINSERT文を実行すると，次の図のように暗号化表にデータが格納されます。

図7‒2　暗号化表へのデータの格納

[説明]

口座表へ格納するデータのうち，暗号化列へ格納するデータだけ暗号化を行います。

1.で暗号化したデータ，およびそのほかのデータを口座表に格納します。口座表の暗号化列は暗号化データ，暗号化列以外の列は平文データとなります。

7.3　データの検索

暗号化表のデータの検索は，SELECT文で行います。

SELECT文の例：

SELECT * FROM 口座 WHERE 氏名 = N'佐藤';

上記のSELECT文を実行すると，次の図のように暗号化表のデータを検索します。

図7‒3　暗号化表のデータの検索

[説明]

探索条件中の暗号化列と比較する条件を暗号化し，暗号化列のデータと一致する行を口座表から取得します。

1.で取得した行のうち，暗号化列のデータを復号化します。

検索結果はすべて平文データとなります。

8　HiRDBのメモリ所要量

この章では，暗号化機能を使用する場合に変更が必要になるHiRDBのメモリ所要量の見積もりについて説明します。

8.1　メモリ所要量の計算式

次の機能を使用する場合は，マニュアル「HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド」の「メモリ所要量の計算式」が変更になります。

8.1.1　メモリ所要量の計算式の詳細

(1)　特定UAPに対する暗号化データの復号機能

特定UAPに対する暗号化データの復号機能を使用する場合は，セキュリティ監査情報用バッファ用共用メモリの計算式に，復号認証キー情報用バッファのサイズを加算します。復号認証キー情報用バッファサイズの計算式を次に示します。なお，セキュリティ監査情報用バッファ用共用メモリはシングルサーバとフロントエンドサーバで使用します。

復号認証キー情報用バッファサイズの計算式

↑0.1＋MAX｛（key＋10000）,（key×1.2）｝×0.1↑

key：復号認証キー情報の数（ディクショナリ表SQL_TPYRCEDKEYの行数）

(2)　暗号化HiRDBファイルシステム領域

(a)　プロセス固有領域

暗号化HiRDBファイルシステム領域の機能を使用する場合，暗号化HiRDBファイルシステム領域にアクセスプロセスでプロセス固有領域のメモリ使用量が増加します。次の値を加算してください。

HiRDB/パラレルサーバで，ユニット内に複数のサーバ（システムマネジャを除きます）がある場合は，サーバごとに計算してください。

ユニットコントローラ全プロセスが使用するプロセス固有領域

1024キロバイト

サーバプロセスが使用するプロセス固有領域

(a＋b＋4)×(512＋c) (単位：キロバイト)

a：

pd_max_server_processの値

b：

pd_dfw_awt_processの値。定義を省略している場合は1

c：

pd_log_dual_write_methodにparallelを指定している場合：1024

pd_log_dual_write_methodにparallelを指定していない場合：0

(b)　共用メモリ

暗号化HiRDBファイルシステム領域の機能を使用する場合，共用メモリの使用量が4096バイト増加します。HiRDB/パラレルサーバの場合，ユニットごとに4096バイト加算してください。

8.2　SQL実行時に必要なメモリ所要量の計算式

マニュアル「HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド」の「SQL実行時に必要なメモリ所要量の計算式」が変更になります。

8.2.1　暗号化表に対して操作系SQLを実行する場合に必要なメモリ所要量の求め方

暗号化表に対して操作系SQLを実行する場合に必要なメモリ所要量は，次に示す計算式で求めます。

計算式

共通部＋データ部＋インデクス情報部（単位：バイト）

(1)　共通部の求め方

共通部の求め方を次に示します。

計算式

●FIX指定のない表の場合
A＋8×a
●FIX指定の表の場合
A＋16×b
（単位：バイト）

A：64ビットの場合188，32ビットの場合146（バイト）

a：更新対象列数または検索対象列数（個）

b：表の構成列数（個）

(2)　データ部

データ部の求め方を次に示します。

計算式

●FIX指定のない表の場合（fi対象は暗号化列だけ）
       c
B×a＋Σ(fi＋Di)＋BIN
      i=1
●FIX指定の表の場合（UPDATEの場合は全構成列を更新する場合）
       a
B×b＋Σfi
      i=1
●FIX指定の表UPDATEで一部の列を更新する場合（fi対象は暗号化列だけ）
       c
B×b＋Σfi
      i=1
（単位：バイト）

B：64ビットの場合20，32ビットの場合16（バイト）

D：NOT NULL指定の場合0，NOT NULL指定でない場合2（バイト）

a：更新対象列数または検索対象列数（個）

b：表の構成列数（個）

c：暗号化指定の列数（個）

f：RDエリア格納データ長（バイト）

分岐する場合は分岐データ長で算出してください。定義長32001以上の暗号化指定のBINARY型の列，および定義長256以上の暗号化指定かつ圧縮指定のBINARY型の列の場合0で計算します。

BIN：BINARY用暗号化データ操作領域サイズ（バイト）

表にBINARY型の列を定義している場合，BINを次に示す表で求めます。該当する列が複数ある場合でも，一度だけBINを加算します。圧縮指定，または暗号化指定かつ圧縮指定のBINARY型の列がある場合，マニュアル「HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド」の次の個所を参照し，圧縮列用の領域サイズを求めてください。

SQL実行時に必要なメモリ所要量の計算式

圧縮列に対して操作系SQLを実行する場合に必要なメモリ所要量の求め方

表8‒1　BINの計算式

定義長32001以上の暗号化指定だけのBINARY型の列

暗号化指定かつ圧縮指定のBINARY型の列

圧縮指定だけのBINARY型の列

BIN

（バイト）

あり

あり

あり

G＋8

なし

G×(E＋1)＋F＋8

なし

あり

0

なし

32000×E＋F

なし

あり

あり

G＋8

なし

G×(E＋1)＋F＋8

なし

あり

0

なし

0

E：次に示すどれかの条件に該当する場合2，該当しない場合1

　・SUBSTR関数を使用している

　・POSITION関数を使用している

　・後方削除更新をしている

F：SQLの実行対象となる圧縮表が格納されているRDエリアのページ長（バイト）

　　複数のRDエリアが対象になる場合は，最大のページ長で計算します。

G：最大の圧縮分割サイズまたは最大の定義長のどちらか小さい方のサイズ（バイト）

(3)　インデクス情報部

インデクスを使用した検索および，インデクスを更新する場合，インデクス情報部を次に示す計算式で求めます。

計算式

8×(d＋e)
（単位：バイト）

d：操作対象インデクス数（個）

e：操作対象インデクスの構成列数の合計（個）

9　RDエリアの容量見積もり

この章では，暗号化機能を使用する場合に変更となるRDエリアの容量見積もりについて説明します。

9.1　ユーザ用RDエリア

暗号化機能を使用する場合，ユーザ用RDエリアの容量見積もりの「表の格納ページ数の計算方法」および「インデクスの格納ページ数の計算方法」が変更となります。ユーザ用RDエリアの容量の見積もりについては，マニュアル「HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド」を参照してください。

9.1.1　表の格納ページ数の計算方法

暗号化機能を使用すると，データ長の部分が変更になります。暗号化列のデータ長一覧を次の表に示します。また，列のデータ長の平均値を求める場合は，表「可変長文字列型のデータ長一覧」にあるデータ型の列についてだけ求めてください。

表9‒1　暗号化列のデータ長一覧

分類

データ型および条件

データ長（単位：バイト）

数値データ

INTEGER

16

SMALLINT

16

LARGE DECIMAL(m,n)

↑(↑(m＋1)÷2↑+1)÷16↑×16

FLOATまたはDOUBLE PRECISION

16

SMALLFLTまたはREAL

16

文字データ

CHARACTER(n)

↑(n＋1)÷16↑×16

VARCHAR(n)

d≦255

繰返し列の要素

−

上記以外

↑(d＋1)÷16↑×16＋3

d≧256

6

VARCHAR(n)

ノースプリットオプション指定あり

n≦255

抽象データ型の属性

−

繰返し列の要素

−

上記以外

↑(d＋1)÷16↑×16＋3

n≧256

分岐する場合

6

分岐しない場合

抽象データ型の属性

−

繰返し列の要素

−

上記以外

↑(d＋1)÷16↑×16＋3

各国文字データ

NCHAR(n)またはNATIONAL CHARACTER(n)

↑(2n＋1)÷16↑×16

NVARCHAR(n)

d≦127

繰返し列の要素

−

上記以外

↑(2d＋1)÷16↑×16＋3

d≧128

6

NVARCHAR(n)

ノースプリットオプション指定あり

n≦127

抽象データ型の属性

−

繰返し列の要素

−

上記以外

↑(2d＋1)÷16↑×16＋3

n≧128

分岐する場合

6

分岐しない場合

抽象データ型の属性

−

繰返し列の要素

−

上記以外

↑(2d＋1)÷16↑×16＋3

混在文字データ

MCHAR(n)

↑(n＋1)÷16↑×16

MVARCHAR(n)

d≦255

繰返し列の要素

−

上記以外

↑(d＋1)÷16↑×16＋3

d≧256

6

MVARCHAR(n)

ノースプリットオプション指定あり

n≦255

抽象データ型の属性

−

繰返し列の要素

−

上記以外

↑(d＋1)÷16↑×16＋3

n≧256

分岐する場合

6

分岐しない場合

抽象データ型の属性

−

繰返し列の要素

−

上記以外

↑(d＋1)÷16↑×16＋3

日付データ

DATE

16

時刻データ

TIME

16

日間隔データ

INTERVAL YEAR TO DAY

16

時間隔データ

INTERVAL HOUR TO SECOND

16

時刻印データ

TIMESTAMP(n)

16

長大データ

BLOB

−

バイナリデータ

BINARY(n)

n≦255

↑(d＋1)÷16↑×16＋5

n≧256

分岐する場合※

15

分岐しない場合

↑(d＋1)÷16↑×16＋9

BINARY(n)

圧縮指定あり

n≧256

分岐する場合※

15

分岐しない場合

↑(d＋1)÷16↑×16＋17

（凡例）

m，n：正の整数

d：実際のデータ長（文字数）

−：暗号化列に指定できません。

注※

マニュアル「HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド」にある「表の格納ページ数の計算方法」の「計算式中で使用する変数」に記載されているSPN2を求めるとき，Liを次の値で計算してください。

・定義長32000以下の場合

Li = ↑(d＋１)÷16↑×16＋8＋α

・定義長32001以上の場合かつ圧縮指定がない場合

Li = d＋↑d÷γ↑×(9＋α)＋16

・定義長32001以上の場合かつ圧縮指定がある場合

Li = ↓d÷γ↓×(↑(γ＋9)÷16↑×16＋8)＋mod(d,γ)＋32

α：圧縮指定がある場合は8，ない場合は0

γ：圧縮指定がある場合は↓(圧縮分割サイズ)÷16↓×16−１，ない場合は31999

表9‒2　可変長文字列型のデータ長一覧

データ型

データ長

VARCHAR(n)

d≧256

↑(d+1)÷16↑×16+2

ノースプリットオプション指定あり

0

NVARCHAR(n)

d≧128

↑(2d+1)÷16↑×16+2

ノースプリットオプション指定あり

0

MVARCHAR(n)

d≧256

↑(d+1)÷16↑×16+2

ノースプリットオプション指定あり

0

（凡例）

n：正の整数

d：実際のデータ長（文字数）

9.1.2　インデクスの格納ページ数の計算方法

暗号化機能を使用すると，インデクスのキー長の部分が変更になります。暗号化列のインデクスのキー長一覧を次の表に示します。

表9‒3　暗号化列のインデクスのキー長一覧

データ型

キー長（単位：バイト）

各列のキー長の合計が255バイト以下である場合

各列のキー長の合計が256バイト以上である場合

単一列インデクスを構成する列

複数列インデクスを構成する列

単一列インデクスを構成する列

複数列インデクスを構成する列

構成列が固定長だけの場合

構成列に可変長を含む場合

構成列が固定長だけの場合

構成列に可変長を含む場合

INTEGER

16

17

18

−

17

19

SMALLINT

16

17

18

−

17

19

LARGE DECIMAL(m,n)

↑(↑(m+1)÷2↑+1)÷16↑×16

↑(↑(m+1)÷2↑+1)÷16↑×16+1

↑(↑(m+1)÷2↑+1)÷16↑×16+2

−

↑(↑(m+1)÷2↑+1)÷16↑×16+1

↑(↑(m+1)÷2↑+1)÷16↑×16+3

FLOAT

16

−

−

−

−

−

SMALLFLT

16

−

−

−

−

−

CHAR(n)

↑(n+1)÷16↑×16

↑(n+1)÷16↑×16+1

↑(n+1)÷16↑×16+2

↑(n+1)÷16↑×16

↑(n+1)÷16↑×16+1

↑(n+1)÷16↑×16+3

VARCHAR(n)

↑(a+1)÷16↑×16+1

−

↑(a+1)÷16↑×16+2

↑(a+1)÷16↑×16+2

−

↑(a+1)÷16↑×16+3

NCHAR(n)

↑(2×n+1)÷16↑×16

↑(2×n+1)÷16↑×16+1

↑(2×n+1)÷16↑×16+2

↑(2×n+1)÷16↑×16

↑(2×n+1)÷16↑×16+1

↑(2×n+1)÷16↑×16+3

NVARCHAR(n)

↑(2×b+1)÷16↑×16+1

−

↑(2×b+1)÷16↑×16+2

↑(2×b+1)÷16↑×16+2

−

↑(2×b+1)÷16↑×16+3

MCHAR(n)

↑(n+1)÷16↑×16

↑(n+1)÷16↑×16+1

↑(n+1)÷16↑×16+2

↑(n+1)÷16↑×16

↑(n+1)÷16↑×16+1

↑(n+1)÷16↑×16+3

MVARCHAR(n)

↑(a+1)÷16↑×16+1

−

↑(a+1)÷16↑×16+2

↑(a+1)÷16↑×16+2

−

↑(a+1)÷16↑×16+3

DATE

16

17

18

−

17

19

TIME

16

17

18

−

17

19

TIMESTAMP

16

17

18

−

17

19

INTERVAL YEAR TO DAY

16

17

18

−

17

19

INTERVAL HOUR TO SECOND

16

17

18

−

17

19

（凡例）

m，n：正の整数

a：実際のデータ長

b：実際の文字数

−：該当しません。

9.2　データディクショナリ用RDエリアの容量の見積もり

ここでは，暗号化機能を使用する場合に追加されるディクショナリ表の容量見積もりについて説明します。

データディクショナリ用RDエリアの容量見積もりについては，マニュアル「HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド」の「通常のデータディクショナリ用RDエリアの容量の見積もり」を参照してください。

9.2.1　表の格納ページ数の計算方法

次の機能を使用する場合は，マニュアル「HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド」にある「通常のデータディクショナリ用RDエリアの容量の見積もり」の「表の格納ページ数の計算方法」で求めたページ数に，該当する計算式の値を加算してください。

(1)　特定UAPに対する暗号化データの復号機能

(a)　計算式１

ディクショナリ表名

計算式

SQL_TPYRCEDKEY

a：次に示すどちらかを代入します。

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値がONLY_USERまたはNOTHINGの場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長−510（バイト）

pd_dbreuse_remaining_entriesオペランドの指定値が上記以外の場合

データディクショナリ用RDエリアのページ長（バイト）

b：復号認証キー情報の総数（個）

c：IPアドレスの長さの平均値（バイト）

d：認可識別子の長さの平均値（バイト）

e：復号認証キーの長さの平均値（バイト）

9.2.2　インデクスの格納ページ数の計算方法

次の機能を使用する場合は，マニュアル「HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド」にある「通常のデータディクショナリ用RDエリアの容量の見積もり」の「インデクスの格納ページ数の計算方法」で求めたページ数に，該当するディクショナリ表のインデクス格納ページ数も加算してください。

(1)　特定UAPに対する暗号化データの復号機能

インデクスの格納ページ数を求める計算式に代入する変数一覧を次の表に示します。

表9‒4　インデクスの格納ページ数を求める計算式に代入する変数一覧

表名

種別

キー長※2

（変数g ※1）

キーの種類の個数

（変数c ※1）

キーの重複数の平均値

（変数d ※1）

SQL_TPYRCEDKEY

148

d＋7

復号認証キー情報数

1

d：認可識別子の長さの平均値（バイト）

注※1

マニュアル「HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド」にある「インデクスの格納ページ数の計算方法」の「計算式中で使用する変数」に記載されている変数のことです。

注※2

キー長は4バイト単位で切り上げになります。次に示す計算式で求めてください。

↑キー長÷4↑×4

10　リソース数に関連する環境変数の見積もり

この章では，Windows版 HiRDBで暗号化機能を使用する場合に変更が必要になるHiRDBのリソース数に関連する環境変数の見積もりについて説明します。

10.1　見積もり式

10.1.1　見積もり式の詳細

次の機能を使用する場合は，マニュアル「HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド」の「見積もり式」が変更になります。

(1)　暗号化HiRDBファイルシステム領域

暗号化HiRDBファイルシステム領域の機能を使用する場合，共用メモリ使用数（PDUXPLSHMMAX）の計算式が変更になります。

●HiRDB/シングルサーバの場合

Max(4096，(5＋h)×(e＋50))

e：pd_max_server_processオペランドの値

h：↑(グローバルバッファが使用する共用メモリの総量※÷SHMMAXの値)↑

●HiRDB/パラレルサーバの場合

Max(4096，(5＋z)×(g＋50))

g：pd_max_server_processオペランドの値

z：↑(ユニット内のグローバルバッファが使用する共用メモリの総量※÷SHMMAXの値)↑

注※

グローバルバッファが使用する共用メモリについては，マニュアル「HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド」を参照してください。

11　メッセージ

この章では，暗号化機能を使用する場合に出力されるメッセージ，アボートコード，およびSQLSTATEについて説明します。

11.1　メッセージの詳細

暗号化機能を使用する場合に出力されるメッセージについて説明します。

メッセージの記述形式，およびこのマニュアルに記載されていないHiRDBのメッセージについては，マニュアル「HiRDB Version 9 メッセージ」を参照してください。

KFPA11552-E

Unable to execute "aa....aa" due to lack of privilege　　（Ａ）

DBA権限がないため，"aa....aa"に表示したユティリティを実行できません。

または，DBA権限保持者のパスワードをHiRDBに登録していないため，"aa....aa"に表示したユティリティを実行できません。

aa....aa：実行できないユティリティ

pdregtpyrcedkey

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｐ)DBA権限を取得してからこのユティリティを実行してください。または，DBA権限保持者のパスワードをHiRDBに登録してから，このユティリティを実行してください。

KFPA11613-E

Unable to aa....aa for not empty table　　（Ａ）

データが格納されている表に対して，aa....aaに示す操作はできません。

aa....aa：誤った指定

add encrypted column into reserved column：予備列からの切り出しによる暗号化列の追加

(Ｓ)そのSQL文を無視します。

(Ｐ)データが格納されていない表に対して再度実行してください。または，PURGE TABLE文で表中のすべてのデータを削除して，再度実行してください。なお，PURGE TABLE文を実行するときは，障害に備えあらかじめバックアップを取得してください。

KFPA19334-E

HiRDB Server type inconsistency occurred, server=aa....aa　　（Ａ）

HiRDBのサーバ種別に不整合が発生しました。次の原因が考えられます。

HiRDB Server with Additional Functionでないサーバが混在している状態でHiRDB Server with Additional Functionの機能を使用している。

aa....aa：HiRDB Server with Additional Functionでないサーバ名

(Ｓ)このSQL文を無視します。

[対策]HiRDB Server with Additional Functionの機能を使用する場合は，すべてのユニットでHiRDB Server with Additional Functionのセットアップを行ってください。

KFPA19516-E

Error occurred in encryption library function call, reason=aa....aa, inf=bb....bb　　（Ａ）

暗号ライブラリ関数の呼び出し処理でエラーが発生しました。

aa....aa：エラー理由

INSUFFICIENT MEMORY：

暗号化機能の処理中にメモリ不足が発生しました。

bb....bb：

確保しようとした領域の大きさ（単位：バイト）です。領域の大きさが特定できない場合，********となります。

(Ｓ)このSQL文を無視します。ただし，ユティリティを実行している場合は処理を終了します。

(Ｐ)再度実行してください。再度このエラーが発生する場合は，HiRDB管理者に連絡してください。

[対策]同時実行しているプロセス数を減らして，使用できるメモリに余裕を持たせてください。

KFPA19621-E

Unable to CREATE aa....aa TEMPORARY TABLE due to bb....bb, code=cc　　（Ａ）

bb....bbのため，一時表を定義できません。

aa....aa：GLOBAL

bb....bb：エラーに対する付加情報

cc：理由コード

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)理由コードおよびエラーに対する付加情報について次に示します。エラーの要因を取り除いて，SQL文を修正し再度実行してください。

理由コード

エラーに対する付加情報

意味

02

encrypted table

暗号化表として定義しています。

KFPA19640-E

Unable to bb....bb table due to specification "INNER CONSTRUCTOR" for aa....aa　　（Ａ）

aa....aaに示す列を暗号化列に指定しているため，表定義，または暗号化列の追加もしくは変更ができません。

aa....aa：

column of BLOB type：BLOB型の列

column of abstract data type：抽象データ型の列

multi-value column：繰返し列

cluster key column：クラスタキー構成列

divided key column：キーレンジ分割の分割キー構成列

bb....bb：

create：表定義

alter：暗号化列の追加，変更

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正し，再度実行してください。

KFPA19641-E

Unable to create index due to including both encrypted column and multi-value column　　（Ａ）

インデクス構成列に，暗号化列と繰返し列が混在するため，インデクスを定義できません。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正し，再度実行してください。

KFPA19644-E

Unable to drop column on aa....aa ."bb....bb" due to cc....cc　　（Ａ）

指定した列が暗号化列であるため，列の削除ができません。

aa....aa：認可識別子

bb....bb：表識別子

cc....cc：

encrypted column：暗号化列

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)列名を見直して，再度実行してください。

KFPA19864-E

Unable to aa....aa MEMORY TABLE due to bb....bb, code=cc　　（Ａ）

bb....bbのため，メモリDB化対象表の設定ができません。

aa....aa：ALLOCATE

bb....bb：エラーに対する付加情報

cc：理由コード

理由コード（cc）

付加情報（bb....bb）

意味

08

encrypted table

暗号化表のため，メモリDB化対象表の設定ができません。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)指定した表名が誤っている場合は，表名を見直して再度実行してください。表名が誤っていない場合，暗号化表はメモリDB化対象外にしてください。

KFPA19930-E

Unable to execute aa....aa statement for table "bb....bb"."cc....cc", due to invalid environment for INNER CONSTRUCTOR column　　（Ａ＋Ｌ）

暗号化列に関する環境に誤りがあるので表"bb....bb"."cc....cc"に対するaa....aa文は実行できません。

aa....aa：実行しようとしたＳＱＬ文

INSERT

UPDATE

DELETE

ASSIGN LIST

bb....bb：認可識別子

cc....cc：表識別子またはビュー表識別子

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)HiRDB管理者に連絡してください。

[対策]復号認証キー情報の一致条件を満たしているか確認してください。復号認証キー情報の一致条件を満たしている場合は，次のおそれがあります。

誤って復号認証キー情報の一致しないUAPからSQLを実行した。

誤ってSQL中に暗号化列を指定した。

トリガや参照制約の制約動作によって，暗号化列を参照するSQLを実行した。

ビュー定義に暗号化列を指定したビュー表を使用するSQLを実行した。

不正アクセスを受けた。

不正アクセスを受けたおそれがあると判断した場合，ユーザ運用で不正アクセスがないか確認し対処してください。拡張SQLエラー情報出力機能を使用している場合は，HiRDBサーバ側に出力したSQLエラーレポートファイルの内容から，KFPA19930-Eが発生したSQL実行時のクライアントの情報を確認できます。不正アクセスを受けていない場合，SQL文の見直しを行ってください。

KFPD00032-W

Insufficient Audit definition buffer memory, size=aa....aa code=bb....bb completed size=cc....cc　　（Ｌ）

セキュリティ監査情報用バッファの共用メモリが不足しました。

aa....aa：確保しようとしたサイズ（バイト）

bb....bb：エラーコード

cc....cc：確保したサイズ（バイト）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)エラーコードに対するオペレータの処置を次に示します。性能を確保したい場合は次の処置をしてください。

エラーコード

要因の説明

オペレータの処置

05

HiRDB稼働中，復号認証キー情報の登録が増えたため，すべての復号認証キー情報が復号認証キー情報用バッファに登録できませんでした。

HiRDBを再起動してください。

KFPD00033-I

Refresh aa....aa definition buffer completed　　（L）

セキュリティ監査情報用バッファに，aa....aaで示す種別のすべての定義情報が登録されました。

aa....aa：定義情報の種別

Tpyrcedkey：復号認証キー情報

(Ｓ)処理を続行します。

KFPD00034-W

Unable to get aa....aa definition buffer space requirement,code=bb　　（Ｌ）

ディクショナリアクセスエラーまたは通信障害が発生したため，セキュリティ監査情報用バッファ用共用メモリサイズの所要量が算出できませんでした。

aa....aa：エラー詳細

Tpyrcedkey：復号認証キー情報用バッファサイズの所要量が算出できませんでした。

bb：エラーコード

(Ｓ)オペレータの処置を参照してください。

(Ｏ)エラーコードに対するオペレータの処置を次に示します。

エラーコード

セキュリティ監査情報用バッファのサイズ指定

システムの処置

オペレータの処置

02

自動計算

aa....aaがTpyrcedkeyの場合，復号認証キー情報用バッファサイズが0byteで続行します。

性能を確保したい場合は，エラーの要因を取り除いて，HiRDBを再開始してください。

KFPD00037-E

Error occurred in encryption library function call, func=aa....aa, errno=bb....bb (cc....cc, dd....dd)　　（Ｌ）

暗号ライブラリ関数の呼び出し処理でエラーが発生しました。

aa....aa：エラーが発生した暗号ライブラリ関数の名称

bb....bb：暗号ライブラリ関数のリターンコード

cc....cc：保守情報1

dd....dd：保守情報2

(Ｓ)異常終了します。

[対策]保守員に連絡してください。

KFPI21505-I

Usage: pdfmkfs -n capacity [-l file_count] [-e expand_count] [-i] [-k area_kind] [-s sector_size] [-a] [-E] character_special_file pdfmkfs [-r] -n capacity [-l file_count] [-e expand_count] [-i] [-k area_kind] [-a] [-E] UNIX_regular_file　　（E）

HiRDBファイルシステム領域を初期設定するコマンド（pdfmkfs）の使用方法を示します。コマンドオプション，または引数が誤っている場合に出力されます。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)コマンドの形式を修正して，再度実行してください。コマンドのオプションの組み合わせ可否については，マニュアル「HiRDB Version 9 コマンドリファレンス」を参照してください。

KFPI21609-E

aa....aa command unsupported　　（E＋Ｌ）

未サポートのコマンドです。

aa....aa：コマンド名称

(Ｓ)処理を終了します。

[対策]必要な暗号化ライブラリがインストールされていません。HiRDB Data Convert Type1 Optionのバージョンを確認してください。

KFPI21681-I

Usage: pdmkekey output_file　　（E）

暗号鍵ファイル作成コマンド（pdmkekey）の使用方法を示します。引数が誤っている場合に出力されます。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)コマンドの形式を修正して，再度実行してください。

KFPI21682-I

Usage: pdchekey -p old_key_file -n new_key_file {-f list_file|HiRDB_file_system_area}　　（E）

暗号鍵ファイル変更コマンド（pdchekey）の使用方法を示します。引数が誤っている場合に出力されます。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)コマンドの形式を修正して，再度実行してください。

KFPI21683-I

Key change ended, file="aa....aa", code=b　　（E＋Ｌ）

HiRDBファイルシステム領域の暗号鍵の変更が終了しました。

aa....aa：暗号鍵を変更したHiRDBファイル名称

b：コード

0：暗号鍵の変更に成功しました

4：暗号鍵がすでに変更済み，もしくは変更するファイルがないため，変更しませんでした。

8：暗号鍵の変更に失敗しました。

(Ｓ)処理を終了します。

[対策]コードが8の場合，直前のメッセージを参考にエラー要因を取り除き，再度pdchekeyコマンドで暗号鍵ファイルの変更を実施してください。

KFPI21684-E

Encryption function error occurred, code="aa....aa"　　（E＋L）

暗号化処理関数でエラーが発生しました。

aa....aa：内部情報

(Ｓ)処理を終了します。

[対策]保守員に連絡してください。

KFPI21685-E

Encryption key file invalid, reason="aa....aa"　　（E＋L）

暗号鍵ファイルが不正です。

aa....aa：理由

No definition：定義がありません。

Not found：暗号鍵ファイルが見つかりません。

Bad key：HiRDBファイル作成時に作成した暗号鍵ファイルではないため，暗号鍵ファイルの暗号化キーで復号できません。

Bad format：指定した暗号鍵は，pdmkekeyで作成した暗号鍵ファイルではありません。

(Ｓ)処理を終了します。

[対策]理由によって次の対処をしてください。

No definition：システム定義のpd_ekeyオペランドを指定してください。

Not found：暗号鍵ファイルをシステム定義のpd_ekeyオペランドのパスに配置してください。

Bad key：HiRDBファイル作成時に作成した暗号鍵ファイルを指定しているか確認してください。

Bad format：pdmkekeyで作成した暗号鍵ファイルを指定しているか確認してください。

KFPI21686-E

Specified backup file must be restored to aa....aa HiRDB file system area　　（E＋Ｌ）

pdfrstrに指定したバックアップファイルは，aa....aaのHiRDBファイルシステム領域にリストアしてください。

aa....aa：種別

encrypted：暗号化指定のあるHiRDBファイルシステム領域

unencrypted：暗号化指定のないHiRDBファイルシステム領域

(Ｓ)処理を終了します。

[対策]HiRDBファイルシステム領域をメッセージの種別に応じてHiRDBファイルシステム領域を作成し直してください。

KFPI21687-E

Encryption key file aa....aa failed, code=bb....bb, file name="cc....cc"　　（E＋Ｌ）

暗号鍵ファイルの操作に失敗しました。

aa....aa：操作

open：ファイルのオープン

write：ファイルの書き込み

read：ファイルの読み込み

fsync：ファイル書き込みの同期

close：ファイルのクローズ

bb....bb：内部コード

cc....cc：暗号鍵ファイル名称

ファイル名称が150文字を超える場合，ファイルの後ろから150文字を出力します。

(Ｓ)処理を終了します。

[対策]暗号鍵ファイルに指定したファイルがある場合は，異なるファイル名を指定してください。指定したファイルがない場合は，次のように対処してください。

操作がfsyncの場合，内部コードが5のときは入出力エラーです。OSやハードウェアの情報に従って対策してください。内部コードが5以外のときは保守員に連絡してください。

操作がfsync以外の場合，直前のメッセージに従って対処してください。

KFPI21688-E

List file aa....aa error occurred, code=bb....bb, file name="cc....cc"　　（E＋Ｌ）

HiRDBファイルシステム領域リストのファイルの操作で不正を検知しました。

aa....aa：理由

open：ファイルのオープンに失敗しました。

read ：ファイルの読み込みに失敗しました。

bb....bb：エラーコード

cc....cc：HiRDBファイルシステム領域リストのファイル名

ファイル名称が140文字を超える場合，ファイルの後ろから140文字を出力します。

(Ｓ)処理を終了します。

[対策]理由がopenの場合，ファイルがあるか確認してください。ファイルがある場合，または理由がreadの場合，エラーコードから「システムコールのリターンコード」を参照し対処してください。

KFPI21689-E

HiRDB file system area operation error detected, code="aa....aa", line=bb....bb, file name="cc....cc"　　（E＋Ｌ）

指定されたHiRDBファイルシステム領域の操作でエラーを検知しました。

aa....aa：理由

"long file name"：ファイル名が165文字を超えています。

"not encrypt file"：暗号化の指定のないHiRDBファイルシステム領域です。

"encryption error"：暗号化や復号化の処理でエラーを検知しました。

"not found"：HiRDBファイルシステム領域がありません。

"permission denied"：ファイルのアクセス権限がありません。

"open error"：ファイルのオープン数の上限を超えました。

"I/O error"：入出力エラーです。

"not HiRDB file system area"：HiRDBファイルシステム領域ではありません。

"lock failed"：ロックセグメントが不足しています。

数値：HiRDBファイルの操作でエラーになりました。

bb....bb：HiRDBファイルシステム領域リストの行番号

HiRDBファイルシステム領域名を指定した場合は，"*****"が表示されます。

cc....cc：HiRDBファイルシステム領域名

ファイル名称が90文字を超える場合，ファイルの後ろから90文字を出力します。

ファイル名称が255文字を超える場合，166文字目から255文字目までを出力します。

(Ｓ)処理を終了します。

[対策]理由によって次の対処をしてください。

long file name：

指定しているHiRDBファイルシステム領域の名称を確認してください。

not encrypt file：

指定するHiRDBファイルシステム領域名に間違いがないか確認してください。間違いがない場合，変更する必要のないHiRDBファイルシステム領域のためリストから削除してください。

encryption error：

保守員に連絡してください。

not found：

指定しているHiRDBファイルシステム領域の名称を確認してください。

permission denied：

指定しているHiRDBファイルの名称およびアクセス権を確認してください。HiRDB管理者のアクセス権がない場合は，アクセス権を付与してください。

open error：

直前のKFPO00107-Eメッセージのerrnoに対応した処置をしてください。UNIX版の場合は，マニュアル「HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド」のOSのオペレーティングシステムパラメタの見積もりを参照してください。オペレーティングシステムパラメタの値が不足している場合は上限値を上げてください。それぞれのOSでは，次の値を見直してください。

HP-UXの場合

nfile，maxfiles_lim

AIXの場合

nofiles_hard

Linuxの場合

NR_FILE，NR_OPEN

I/O error：

KFPO00107-Eメッセージのerrnoに対応した処置をしてください。KFPO00107-Eが出力されていない場合は保守員に連絡してください。

not HiRDB file system area：

指定しているHiRDBファイルの名称を確認してください。正しい場合はHiRDBファイルシステム領域が壊れているおそれがあります。指定したファイルに対してpdflsコマンドを実行し，HiRDBファイルシステム領域が壊れていないか調査してください。

lock failed：

KFPO00107-Eメッセージのerrnoに対応した処置をしてください。errnoが46（ENOLCK）の場合はOSのロックセグメントが不足しています。マニュアル「HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド」OSのオペレーティングシステムパラメタの見積もりを参照し，上限値を上げてください。HP-UXの場合は，nflockを見直してください。

その他のOSの場合は，ロックを使用しているほかのプロセスの終了を待って，再度実行してください。

上記対策を実行しても問題が解決しない場合は保守員に連絡してください。

数値：

HiRDBファイルシステムに対するアクセス要求から返されるエラーコードを参照し，対処してください。

KFPI21690-E

Encryption key file operation error detected, reson="aa....aa", code="bb....bb", file="cc....cc"　　（E＋Ｌ）

暗号鍵ファイルの操作でエラーを検知しました。

aa....aa：理由

open：オープン処理でエラーが発生しました。

read：読み込み処理でエラーが発生しました。

Bad key：暗号鍵が不正です。

Bad format：形式が不正です。

bb....bb：open，read時のエラーコード

理由がopen，read以外の場合，"**"を出力します。

cc....cc：暗号鍵ファイル名

暗号鍵ファイル名が100文字を超える場合，ファイル名の後ろから100文字を出力します。

(Ｓ)処理を終了します。

[対策]理由によって次の対処をしてください。

open,read：エラーコードからシステムコールのリターンコード参照し，対処してください。

Bad key：正しい暗号鍵ファイルを指定しているか確認してください。

Bad format：正しい暗号鍵ファイルを指定しているか確認してください。

KFPL10008-E

Unable to specified option spacelvl in Control file when encrypted table　　（Ｅ＋Ｌ）

暗号化表を再編成する場合，option文のspacelvlオペランドに1および3は指定できません。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)次のどちらかの対処をしてください。

option文のspacelvlオペランドを指定しないで再実行してください。

表の再編成（-k rorg）ではなく，アンロード（-k unld）とリロード（-k reld）に分けてpdrorgを実行してください。このとき，リロード時にoption文のspacelvlオペランドを指定してください。

KFPL15320-E

Unable to reload due to DB data encrypted in unload file , table=aa....aa."bb....bb"　　（Ｅ＋Ｌ）

アンロードデータファイル中のデータが暗号化されているため，表aa....aa."bb....bb"へのリロードができません。

aa....aa：認可識別子

bb....bb：表識別子

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)表の再編成（-k rorg）時にエラーが発生した場合，リロード（-k reld）ではなく，表の再編成（-k rorg）を再度実行してください。また，エラー発生時に出力されたアンロードデータファイルは，暗号化されているためデータの移行ができません。pdrorgでデータを移行する場合は，再度，移行元でアンロード（-k unld）をしてアンロードデータファイルを作成してください。

KFPL25223-E

Error occurred in encryption library function call, reason=aa....aa, inf=bb....bb　　（Ｅ＋Ｌ）

暗号ライブラリ関数の呼び出し処理でエラーが発生しました。

aa....aa：エラー理由

INSUFFICIENT MEMORY：

暗号化機能の処理中に，メモリ不足が発生しました。

bb....bb：確保しようとした領域の大きさ（単位：バイト）です。領域の大きさが特定できない場合，********となります。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)再度実行してください。再度このエラーが発生する場合は，HiRDB管理者に連絡してください。

[対策]同時実行しているプロセス数を減らして，使用できるメモリに余裕を持たせてください。

KFPL25224-E

HiRDB Server type inconsistency occurred, server=aa....aa　　（Ｅ＋Ｌ）

HiRDBのサーバ種別に不整合が発生しました。次の原因が考えられます。

HiRDB Server with Additional Functionでないサーバが混在している状態でHiRDB Server with Additional Functionの機能を使用している。

aa....aa：HiRDB Server with Additional Functionでないサーバ名

HiRDB/パラレルサーバの場合，システムマネジャのユニットでHiRDB Server with Additional Functionをセットアップしていない状態で，次のユティリティを実行したときは「MGR」が出力されます。

pdload

pdrorg

pdrbal

pdreclaim

pdpgbfon

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)HiRDBのサーバ種別に不整合がないか，HiRDB管理者に確認してください。

[対策]HiRDB Server with Additional Functionの機能を使用する場合は，すべてのユニットでHiRDB Server with Additional Functionのセットアップを行ってください。

KFPL25362-E

Unable to rorg rebalancing table, because encrypted column include fix HASH partitioning key columns　　（Ｅ＋Ｌ）

FIXハッシュ分割表の構成列に暗号化列が含まれているため，リバランス表を再編成できません。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)-gオプションを指定してpdrorgを再実行してください。また，unload文を複数指定している場合は，1つだけ指定してください。

KFPT00017-E

aa....aa : Error occurred in bb....bb library function call, reason = cc....cc, inf = dd....dd　　（Ｌ）

暗号化ライブラリ関数の呼び出し処理でエラーが発生しました。

aa....aa：コマンド名（KFPT00001-Eの埋め込み文字中のコマンド名を参照してください）

bb....bb：エラー発生ライブラリ名

encryption：暗号化ライブラリ

cc....cc：エラー理由

LIBRARY LOAD FAILURE：暗号化ライブラリのロードに失敗しました。

INSUFFICIENT MEMORY：暗号化機能の処理中にメモリ不足が発生しました。

dd....dd：エラー情報

cc....ccがLIBRARY LOAD FAILUREの場合

ライブラリ名称：libacon1.xx※

cc....ccがINSUFFICIENT MEMORYの場合

確保しようとした領域の大きさ（単位：バイト）です。領域の大きさが特定できない場合，********となります。

上記以外の場合

********となります。

注※

xxは拡張子を示します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)システム管理者に連絡してください。

[対策]

cc....ccがLIBRARY LOAD FAILUREの場合

pdadmvrコマンドを実行して，HiRDBの種類が"Plus-facilities"であるかを確認してください。HiRDBの種類が"Plus-facilities"である場合は，保守員に連絡してください。HiRDBの種類が"Plus-facilities"でない場合は，HiRDB Server with Additional Functionのセットアップが完了したあとに，コマンドを再実行してください。

cc....ccがINSUFFICIENT MEMORYの場合

同時実行しているプロセス数を減らすなどして使用できるメモリに余裕を持たせてから，コマンドを再実行してください。

上記の対策方法で対策できない場合は，保守員に連絡してください。

KFPT00018-E

aa....aa : Error occurred in bb....bb library function call, func = cc....cc, errno = dd....dd(ee....ee,ff....ff)　　（Ｌ）

暗号化ライブラリ関数の呼び出し処理でエラーが発生しました。

aa....aa：コマンド名（KFPT00001-Eの埋め込み文字中のコマンド名を参照してください）

bb....bb：エラー発生ライブラリ名

encryption：暗号化ライブラリ

cc....cc：エラーが発生した暗号化ライブラリ関数の名称

dd....dd：暗号化ライブラリ関数のリターンコード

ee....ee：保守情報1

ff....ff：保守情報2

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFPX21307-I

Usage: pdregtpyrcedkey {-f filename|-D}　　（Ｓ）

pdregtpyrcedkeyのオプションの指定形式に誤りがあります。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)オプションの指定形式を確認して，pdregtpyrcedkeyを再度実行してください。

KFPX21308-E

Unable to open file,due to aa....aa　　（Ｅ）

aa....aaが原因で指定されたファイルを開くことができません。

aa....aa：エラー原因

no file：ファイルが存在しません。

no permission on file：ファイルを開く権限がありません。

system call error with errno エラーコード：システムコールエラーが発生しました。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除き，pdregtpyrcedkeyを再度実行してください。

KFPX21309-E

Invalid aa....aa in line bb....bb of input file　　（Ｅ）

入力ファイルのbb....bb行目の項目aa....aaの形式に次のどれかの誤りがあります。

aa....aa：エラーの項目

IP address：IPアドレス

nnn.nnn.nnn.nnn[/mm]の形式でない。

nnnが0〜255の範囲外である。

mmが24〜31の範囲外である。

authorization identifier：認可識別子

認可識別子に使用できない文字を記述している。

30文字を超えている。

key：復号認証キー

使用できない文字（A〜Z,a〜z,0〜9,@,#,¥,_,-以外）を記述している。

30文字を超えている。

date：有効期限

YYYY-MM-DD hh:mm:ssまたはYYYY-MM-DDの形式で記述していない。

年，月，日，時，分，秒に指定できない範囲の値を指定している。

bb....bb：エラー行の行番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除き，pdregtpyrcedkeyを再度実行してください。

KFPX21310-I

pdregtpyrcedkey terminated　　（Ｓ）

すべての復号認証キー情報の登録または削除処理が終了しました。

(Ｓ)処理を終了します。

KFPX21311-E

Error occurred in line aa....aa,bb....bb　　（Ｅ）

pdregtpyrcedkeyを実行中に入力ファイルのaa....aa行目でbb....bbのエラーが発生しました。

aa....aa：エラーが発生した入力ファイルの行番号

bb....bb：エラー詳細メッセージ

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)エラー詳細メッセージ中のメッセージIDを参照して，エラーの原因を取り除き，pdregtpyrcedkeyを再度実行してください。

KFPX21312-W

pdregtpyrcedkey terminated incompletely　　（Ｓ）

復号認証キー情報の登録または削除処理が終了しましたが，一部の登録または削除が完了していません。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)すでに出力されているKPFX21309-Eメッセージを参照して，入力ファイル中の登録または削除に失敗した復号認証キー情報を修正し，pdregtpyrcedkeyを再度実行してください。

KFPX21313-E

Error occurred during execution of pdregtpyrcedkey, aa....aa　　（Ｅ）

pdregtpyrcedkeyを実行中にエラーが発生しました。

aa....aa：エラー詳細メッセージ

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)エラー詳細メッセージ中のメッセージIDを参照して，エラーの原因を取り除き，pdregtpyrcedkeyを再度実行してください。

11.2　アボートコード

暗号化機能を使用する場合に出力されるアボートコードを次の表に示します。その他のアボートコードについては，マニュアル「HiRDB Version 9 メッセージ」を参照してください。

表11‒1　暗号化機能を使用する場合に出力されるアボートコード

アボートコード

原因

対策

Pae2260

暗号ライブラリの関数呼び出し処理で，内部矛盾を検知しました。

%PDDIR%¥spool下のファイルを退避し，保守員に連絡してください。

Pd00031

暗号ライブラリから不正なリターンコードが返りました。

%PDDIR%¥spool下のファイルを退避して，直前に出力されたKFPD00008-EまたはKFPD00037-Eのメッセージの内容とともに，保守員に連絡してください。

Phm6010

暗号ライブラリから不正なリターンコードが返りました。

%PDDIR%¥spool下のファイルを退避して，直前に出力されたKFPH26001-Iのメッセージの内容とともに，保守員へ連絡してください。

Pu20002

暗号ライブラリの関数呼び出し処理で，内部矛盾を検知しました。

%PDDIR%¥spool下のファイルを退避し，保守員に連絡してください。

11.3　SQLSTATE

暗号化機能を使用する場合に出力されるSQLSTATEを次の表に示します。その他のSQLSTATEについては，マニュアル「HiRDB Version 9 メッセージ」を参照してください。

表11‒2　暗号化機能を使用する場合に出力されるSQLSTATE

SQLSTATE

意味

SQLCODE

0A506

HiRDBのサーバ種別に不整合が発生しました。詳細についてはKFPA19334-Eメッセージを参照してください。

-1334

40DJE

暗号化表の定義に誤りがあります。

詳細についてはKFPA19640-Eメッセージを参照してください。

-1640

40DJF

暗号化列と繰返し列を組み合わせた複数列インデクスは定義できません。

詳細についてはKFPA19641-Eメッセージを参照してください。

-1641

40DJG

列が削除できません。

詳細についてはKFPA19644-Eメッセージを参照してください。

-1644

42J19

詳細についてはKFPA19640-Eメッセージを参照してください。

-1640

42J20

詳細についてはKFPA19641-Eメッセージを参照してください。

-1641

54010

詳細についてはKFPA19516-Eメッセージを参照してください。

-1516

54011

詳細についてはKFPA19644-Eメッセージを参照してください。

-1644

11.4　HiRDBファイルシステムのエラーコード

暗号化機能を使用する場合に出力されるHiRDBファイルシステムのエラーコードを次の表に示します。その他のHiRDBファイルシステムのエラーコードについては，マニュアル「HiRDB Version 9 メッセージ」を参照してください。

表11‒3　暗号化機能を使用する場合に出力されるHiRDBファイルシステムのエラーコード

エラーコード

内容

対策

-1544

入出力エラー，または暗号化・復号処理でエラーが発生しました。

イベントログ（UNIX版の場合はsyslogfile）のKFPO00107-Eメッセージのerrnoに対応した処置，またはKFPIメッセージに対応した処置をしてください。

KFPO00107-E，またはKFPIメッセージが出力されていない場合は保守員に連絡してください。

付録

付録A　予約語

付録A.1　暗号化機能を使用したときの予約語

(1)　SQLの予約語

暗号化機能を使用すると，次の表に示す予約語が追加となります。

表A‒1　SQLの予約語

予約語

SQL92

SQL99

UNIFY

XDM/RD

HiRDB

ENCRYPT

−

−

−

−

○

（凡例）

○：予約語です。

−：予約語ではありません。

SQL92：ISO SQL 1992

SQL99：ISO SQL 1999

UNIFY：UNIFY2000

XDM/RD：XDM/RD E2

HiRDB：HiRDB Server with Additional Function

(2)　SQL予約語削除機能で削除できる予約語

暗号化機能を使用した場合の，SQL予約語削除機能で削除できる予約語，および削除したときに使用できなくなる機能を次の表に示します。

表A‒2　削除できる予約語

予約語

使用できなくなる機能

INNER

結合表 INNER JOIN

暗号化機能

付録B　ディクショナリ表

暗号化機能を使用すると，ディクショナリ表の一部の内容が追加および変更となります。

付録B.1　列の値が格納されるディクショナリ表

(1)　SQL_TABLES

列名

データ型

内容

N_CONSTRUCTOR_COLUMN

SMALLINT

暗号化列数。

暗号化表以外，およびビュー表の場合はナル値になります。

CONSTRUCTOR_TYPE

CHAR(1)

暗号ライブラリ製品種別。

B：HiRDBに組み込まれた暗号ライブラリ

ナル値：上記以外

暗号化表以外，およびビュー表の場合はナル値になります。

(2)　SQL_COLUMNS

列名

データ型

内容

CONSTRUCTOR_TYPE

CHAR(1)

暗号ライブラリ製品種別。

B：HiRDBに組み込まれた暗号ライブラリ

ナル値：上記以外

暗号化列以外の列，およびビュー表の場合はナル値になります。

付録B.2　列の内容が変更となるディクショナリ表

(1)　SQL_COLUMNS

列名

データ型

内容

SUPPRESS_INF

CHAR(1)

データ抑制指定有無。

Y：指定あり

ナル値：指定なし

データ抑制を指定していない表，暗号化表，およびビュー表の場合はナル値となります。

付録B.3　追加されるディクショナリ表

暗号化機能を使用する場合に追加されるディクショナリ表について説明します。

(1)　SQL_TPYRCEDKEY

この表では，復号認証キー情報を管理します（1行で1復号認証キー情報分）。

なお，この表を参照できるのは，DBA権限所有者，および監査人だけです。

SQL_TPYRCEDKEY表の内容を次の表に示します。

表B‒1　SQL_TPYRCEDKEY表の内容

項番

列名

データ型

内容

1

IP_ADDR

VARCHAR(15)

復号を許可するマシンのIPアドレス。

2

GRANTEE

VARCHAR(30)，またはMVARCHAR(30)※

復号を許可する実行ユーザの認可識別子，または'PUBLIC'。

3

LIMITED_TIME

CHAR(14)

復号認証キー情報の有効期限(YYYYMMDDHHMMSS)。

無期限の場合はナル値となります。

4

REG_TIME

CHAR(14)

復号認証キー情報の登録時刻(YYYYMMDDHHMMSS)。

注※

データベース初期設定ユティリティ，またはデータベース構成変更ユティリティのdictionary datatypeオペランドで，データ型をどちらにするか設定してください。

付録B.4　追加されるディクショナリ表の参照権限

暗号化機能を使用する場合に追加されるディクショナリ表の，参照権限について説明します。次に示すユティリティの制御文でlimitedを指定すると，ディクショナリ表の参照権限を設定できます。

データベース初期設定ユティリティのdefine system文のdicinfオペランド

データベース構成変更ユティリティのalter system文のdicinfオペランド

dicinfオペランドの指定値と，暗号化機能を使用する場合に追加されるディクショナリ表の参照権限について，次の表に示します。

ディクショナリ表の参照権限については，マニュアル「HiRDB Version 9 システム運用ガイド」の「ディクショナリ表の参照権限を設定するには」を参照してください。

表B‒2　dicinfオペランドの指定値とディクショナリ表の参照権限

ディクショナリ表

dicinfオペランドの指定値

limited

unlimited

DBA権限保持者

監査人

一般ユーザ

DBA権限保持者

監査人

一般ユーザ

SQL_TPYRCEDKEY

○

○

×

○

○

×

（凡例）

○：すべての列を参照できます。

×：すべての列を参照できません。

付録C　作業表用ファイル

暗号化機能を使用する場合，作業表用ファイルを必要とするSQLが追加されます。

作業表用ファイルは，SELECT文で複数の表を結合して検索する場合や，CREATE INDEXを実行する場合など，特定のSQL実行時に使用されます。追加される「作業表を必要とするSQL」を次に示します。

SELECT文でORDER BY句に暗号化列を指定する場合

付録D　ユティリティ

暗号化機能で使用するユティリティの仕様について説明します。

付録D.1　ユティリティの排他制御モード

暗号化機能で使用するユティリティの排他制御モードについて，次の表に示します。その他のコマンドおよびユティリティの排他制御モードについては，マニュアル「HiRDB Version 9 コマンドリファレンス」の「コマンド実行時の排他制御モード」を参照してください。

表中で使用している排他制御モードを次に示します。

PR：共用モードの排他が掛かります。

EX：排他モードの排他が掛かります。

SR：意図共用モードの排他が掛かります。

SU：意図排他モードの排他が掛かります。

表D‒1　復号認証キー情報登録ユティリティの排他制御モード

実行環境

資源

ディクショナリ表

ディクショナリ表

行

前処理表

表

RDエリア

表用

インデクス用

復号認証キー情報登録ユティリティ

EX

PR※1/EX※2

PR※1※3

SR※1/SU※2

SR※1/SU※2

SR※1/SU※2

注※1

ディクショナリ表(SQL_USERS)に排他を掛けます。

注※2

ディクショナリ表(SQL_TPYRCEDKEY)に排他を掛けます。

注※3

一時的に排他を掛けます。

付録D.2　排他資源数の見積もり

暗号化機能で使用するユティリティを実行するときに必要とする排他資源数の概算式を示します。その他のコマンドおよびユティリティの排他資源数の見積もりについては，マニュアル「HiRDB Version 9 システム定義」の「排他資源数の見積もり」を参照してください。

(1)　復号認証キー情報登録ユティリティ（pdregtpyrcedkey）

(a)　HiRDB/シングルサーバの場合

7＋登録または削除対象の復号認証キー情報数
インデクスキー値排他を使用している場合に加算します。
　＋1＋登録または削除対象の復号認証キー情報数

(b)　HiRDB/パラレルサーバの場合（ディクショナリサーバ）

7＋登録または削除対象の復号認証キー情報数
インデクスキー値排他を使用している場合に加算します。
　＋1＋登録または削除対象の復号認証キー情報数

付録D.3　RDエリアの状態による実行可否

暗号化機能で使用するユティリティのRDエリアの状態による実行可否を次の表に示します。その他のコマンドおよびユティリティの実行可否については，マニュアル「HiRDB Version 9 コマンドリファレンス」の「コマンド実行時のRDエリアの状態」を参照してください。

表中で使用している凡例を次に示します。

○：実行できます。

×：実行できません。

−：該当しません。

表D‒2　RDエリアの状態によるユティリティの実行可否（オープン契機がINITIALの場合）（1/3）

ユティリティ

閉塞なし

コマンド閉塞

参照可能閉塞

オープン

クローズ

オープン

クローズ

オープン

クローズ

復号認証キー情報登録ユティリティ

○

×

×

×

×

×

表D‒3　RDエリアの状態によるユティリティの実行可否（オープン契機がINITIALの場合）（2/3）

ユティリティ

参照可能バックアップ閉塞

更新可能バックアップ閉塞

障害閉塞

オープン

クローズ

オープン

オープン

クローズ

復号認証キー情報登録ユティリティ

×

×

○

×

×

表D‒4　RDエリアの状態によるユティリティの実行可否（オープン契機がINITIALの場合）（3/3）

ユティリティ

ログレス閉塞

同期化閉塞

オン中再編成閉塞

オープン

クローズ

オープン

クローズ

オープン

クローズ

復号認証キー情報登録ユティリティ

×

×

−

−

−

−

表D‒5　RDエリアの状態によるユティリティの実行可否（オープン契機がDEFERまたはSCHEDULEの場合）（1/3）

ユティリティ

閉塞なし

コマンド閉塞

参照可能閉塞

オープン

クローズ

オープン

クローズ

オープン

クローズ

復号認証キー情報登録ユティリティ※

−

−

−

−

−

−

表D‒6　RDエリアの状態によるユティリティの実行可否（オープン契機がDEFERまたはSCHEDULEの場合）（2/3）

ユティリティ

参照可能バックアップ閉塞

更新可能バックアップ閉塞

障害閉塞

オープン

クローズ

オープン

オープン

クローズ

復号認証キー情報登録ユティリティ※

−

−

−

−

−

表D‒7　RDエリアの状態によるユティリティの実行可否（オープン契機がDEFERまたはSCHEDULEの場合）（3/3）

ユティリティ

ログレス閉塞

同期化閉塞

オン中再編成閉塞

オープン

クローズ

オープン

クローズ

オープン

クローズ

復号認証キー情報登録ユティリティ※

−

−

−

−

−

−

注※

対象となるディクショナリ表用RDエリアのオープン契機が，DEFERまたはSCHEDULEになることはないため，該当しない。

付録D.4　ユティリティの最大同時実行数

暗号化機能で使用するユティリティの最大同時実行数を次の表に示します。その他のユティリティの最大同時実行数については，マニュアル「HiRDB Version 9 コマンドリファレンス」の「ユティリティの最大同時実行数」を参照してください。

表D‒8　ユティリティの最大同時実行数

ユティリティ

最大同時実行数

復号認証キー情報登録ユティリティ（pdregtpyrcedkey）

1

付録D.5　リターンコード一覧

暗号化機能で使用するユティリティのリターンコードを次の表に示します。その他のコマンドおよびユティリティのリターンコードについては，マニュアル「HiRDB Version 9 コマンドリファレンス」の「コマンドのリターンコード一覧」を参照してください。

表D‒9　リターンコード一覧

コマンド名

出力メッセージ

リターンコード

内容

メッセージID

コード

pdregtpyrcedkey

−

−

0

正常終了

4

警告終了

8

異常終了

pdmkekey

−

−

0

正常終了

8

異常終了

pdchekey

KFPI21607-I

0

0

正常終了

8

8

異常終了

（凡例）

−：メッセージ，またはコードは出力されません。

付録D.6　UAPからの実行可否

暗号化機能で使用するユティリティのUAPからの実行可否を次の表に示します。その他のコマンドおよびユティリティの実行可否については，マニュアル「HiRDB Version 9 UAP開発ガイド」の「コマンド実行可否」を参照してください。

表D‒10　UAPからのコマンド実行可否

コマンド名

内容

COMMAND EXECUTEからの実行可否

CALL COMMANDからの実行可否

pdregtpyrcedkey

復号認証キー情報の登録

○

○

（凡例）

○：UAPから実行できます。

付録D.7　ログ適用サイトでの実行可否

ログ同期方式のリアルタイムSANレプリケーションを適用している場合の，暗号化機能で使用するユティリティのログ適用サイトでの実行可否を次の表に示します。その他のコマンドおよびユティリティの実行可否については，マニュアル「HiRDB Version 9 ディザスタリカバリシステム　構築・運用ガイド」の「ログ適用サイトでのHiRDBのコマンド実行可否」を参照してください。

表D‒11　ログ適用サイトでのコマンド実行可否

コマンド名

内容

ログ適用サイトでのコマンド実行可否

pdregtpyrcedkey

復号認証キー情報の登録

×

（凡例）

×：実行しないでください。実行した場合の動作は保証されません。

付録D.8　暗号鍵ファイルが必要なコマンド

暗号化HiRDBファイルシステム領域にアクセスするときにシステム定義のpd_ekeyオペランドに示すパスに暗号鍵ファイルを配置する必要があるコマンドを次の表に示します。暗号鍵ファイルがない場合，pdstartコマンドは起動処理がエラーになります。pdstartコマンド以外のコマンドは暗号化HiRDBファイルシステム領域に作成したHiRDBファイルを操作するときにエラーになります。

表D‒12　暗号鍵ファイルが必要なコマンド

コマンド名

暗号鍵ファイルが必要になる条件

pdbkupls

バックアップファイルを暗号化HiRDBファイルシステム領域に作成している

pdcat

暗号化HiRDBファイルシステム領域に作成しているステータスファイルの内容を表示する

pdchpathf

暗号化HiRDBファイルシステム領域のパス名を変更する

pdconfchk

暗号化HiRDBファイルシステム領域のステータスファイル，シンクポイントダンプファイル，システムログファイルをシステム定義に指定している

pdlogchg

暗号化HiRDBファイルシステム領域にシステムログファイルを作成している

pdloginit

暗号化HiRDBファイルシステム領域にシステムログファイルもしくはシンクポイントダンプファイルを作成する

pdlogls

表示対象のファイルを暗号化HiRDBファイルシステム領域に作成している

pdlogrm

削除するファイルが暗号化HiRDBファイルシステム領域に作成されている

pdlogucat

暗号化HiRDBファイルシステム領域にシステムログファイルを作成している

pdlogunld

暗号化HiRDBファイルシステム領域に作成したシステムログファイルをアンロードするか，出力先に暗号化HiRDBファイルシステム領域を指定する

pdstart

システム定義のpd_ekeyオペランドを指定している

pdstedit

暗号化HiRDBファイルシステム領域に作成したシステムログファイルを入力ファイルに指定する

pdstsinit

暗号化HiRDBファイルシステム領域にステータスファイルを作成する

pdstsrm

暗号化HiRDBファイルシステム領域に作成したステータスファイルを削除する

付録E　用語解説

暗号化機能で使用している用語について説明します。

（ア行）

暗号化HiRDBファイルシステム領域

データを暗号化する指定をしたHiRDBファイルシステム領域のことです。この領域に作成したHiRDBファイルのデータは暗号化されます。

暗号鍵ファイル

暗号化HiRDBファイルシステム領域で使用する暗号鍵を格納したファイルです。

暗号化指定

暗号化表を定義するときに，暗号化する列に対して指定するオプションのことです。暗号化指定ありで表を定義すると，共通鍵が生成されます。

暗号化表

暗号化列がある表のことをいいます。

暗号化表は，CREATE TABLE（暗号化指定あり）で定義できます。

暗号化列

暗号化した列のことをいいます。

CREATE TABLEで暗号化表を定義する場合，列定義に暗号化指定があると，その列が暗号化列となります。

（カ行）

共通鍵

データの暗号化，および復号化に使用する鍵のことです。

共通鍵の情報は，システム用RDエリアに格納されます。

索引

A

AES〔暗号化アルゴリズム〕[1]

ALTER TABLE[1]

C

CREATE INDEX 形式1[1]

CREATE TABLE[1]

D

DECIMAL型の暗号化列を検索した場合の符号部の扱い[1]

H

HiRDBファイルシステムのエラーコード[1]

P

pd_ekey[1]

pd_tpyrced_key[1]

pdfmkfs（HiRDBファイルシステム領域の初期設定）[1]

pdfstatfs（HiRDBファイルシステムの内容表示）[1]

pdls【-d mem】（サーバの共用メモリの状態表示）[1]

R

RDエリアの容量見積もり[1]

S

SQLSTATE〔暗号化機能固有〕[1]

あ

アボートコード〔暗号化機能固有〕[1]

アンインストール[1]

暗号化HiRDBファイルシステム領域[1]、[2]

暗号化HiRDBファイルシステム領域に関するオペランド[1]

暗号化HiRDBファイルシステム領域の暗号化の方式[1]

暗号化HiRDBファイルシステム領域の運用[1]

暗号化HiRDBファイルシステム領域の概要[1]

暗号化HiRDBファイルシステム領域の使用方法の概要[1]

暗号化アルゴリズム[1]

暗号化機能[1]

暗号鍵ファイル[1]

暗号鍵ファイル作成コマンド（pdmkekey）[1]

暗号鍵ファイル変更コマンド（pdchekey）[1]

暗号化した場合の処理時間[1]

暗号化指定[1]、[2]

暗号化の対象となる資源[1]

暗号化の方式[1]

暗号化表[1]、[2]

暗号化表の移行[1]

暗号化表のインデクスの定義[1]

暗号化表の操作〔概要〕[1]

暗号化表の定義[1]

暗号化表の定義〔概要〕[1]

暗号化表の定義〔使用例〕[1]

暗号化表のデータの検索〔使用例〕[1]

暗号化表へのデータの格納〔使用例〕[1]

暗号化列[1]、[2]

暗号化列のインデクスのキー長一覧[1]

暗号化列のデータ長一覧[1]

アンロード[1]

い

インストール[1]

インデクス定義[1]

インデクスの一括作成[1]

インデクスのサーチ範囲の絞り込み適用可否[1]

インデクスの再作成[1]

インデクスの再編成[1]

か

可変長文字列型のデータ長一覧[1]

き

強制的にコストベース最適化モード2を適用するSQL[1]

共通鍵[1]

こ

更新可能なオンライン再編成を実行したときに暗号化されないファイル[1]

さ

再編成[1]

せ

制限される機能[1]

選択されないORDER BY処理方式[1]

選択されないグループ分け処理方式[1]

前提条件[1]

前提プラットフォーム[1]

て

ディクショナリ表の再編成[1]

データベース暗号化機能[1]

データベースの回復[1]

データベースのバックアップ[1]

と

特定UAPに対する暗号化データの復号機能[1]

特定UAPに対する暗号化データの復号機能に関するオペランド[1]

ひ

表定義[1]

表定義変更[1]

ふ

復号認証キー情報[1]

復号認証キー情報登録ユティリティ（pdregtpyrcedkey）[1]

み

見積もり式〔リソース数に関連する環境変数の見積もり〕[1]

め

メッセージ〔暗号化機能固有〕[1]

ゆ

ユーザ用RDエリア〔容量見積もり〕[1]

り

リソース数に関連する環境変数の見積もり[1]

リロード[1]

れ

列データ抑制指定[1]