Hitachi Command Suite

Tuning Manager -
Agent for Network Attached Storage

3020-3-W47-60

目次

前書き

はじめに

対象読者

マニュアルの構成

マイクロソフト製品の表記について

読書手順

このマニュアルで使用している記号

このマニュアルの数式中で使用している記号

図中で使用している記号

フォルダおよびディレクトリの統一表記

このマニュアルでの監視テンプレートの表記

このマニュアルでのコマンドの表記

このマニュアルでのサービスIDの表記

Performance Managementのインストール先フォルダの表記

Performance Managementで対応するNNM製品について

製品のバージョンと表示されるバージョンの対応

1. HTM - Agent for NASの概要

1.1 HTM - Agent for NASの特長

1.1.1 NASシステムのパフォーマンスデータを収集できます

1.1.2 パフォーマンスデータの性質に応じた方法で収集できます

1.1.3 パフォーマンスデータを保存できます

1.1.4 NASシステムの運用上の問題点を通知できます

1.1.5 アラームおよびレポートが容易に定義できます

1.1.6 クラスタシステムで運用できます

1.2 パフォーマンスデータの収集と管理の概要

2. インストールとセットアップ（Windowsの場合）

2.1 インストールとセットアップ

2.1.1 インストールとセットアップの前に

2.1.2 インストールとセットアップの流れ

2.1.3 インストール手順

2.1.4 HTM - Agent for NASのセットアップ手順

2.1.5 運用開始の前に

2.2 アンインストールとアンセットアップ

2.2.1 アンインストールとアンセットアップの前に

2.2.2 アンセットアップ手順

2.2.3 アンインストール手順

2.3 HTM - Agent for NASのシステム構成の変更

2.4 HTM - Agent for NASの運用方式の変更

2.4.1 パフォーマンスデータの格納先の変更

2.4.2 Storeバージョン2.0への移行

2.4.3 インスタンス環境の更新の設定

2.5 バックアップとリストア

2.5.1 バックアップ

2.5.2 リストア

2.6 JP1/NETM/DMを使用したリモートインストール

2.6.1 リモートインストールの概要

2.6.2 HTM - Agent for NASのパッケージング

2.6.3 HTM - Agent for NASの配布指令の作成および登録

2.6.4 HTM - Agent for NASの配布指令の実行

2.7 インストール時に出力されるメッセージ

2.8 インストール失敗時に採取が必要な資料

3. インストールとセットアップ（UNIXの場合）

3.1 インストールとセットアップ

3.1.1 インストールとセットアップの前に

3.1.2 インストールとセットアップの流れ

3.1.3 インストール手順

3.1.4 HTM - Agent for NASのセットアップ手順

3.1.5 運用開始の前に

3.2 アンインストールとアンセットアップ

3.2.1 アンインストールとアンセットアップの前に

3.2.2 アンセットアップ手順

3.2.3 アンインストール手順

3.3 HTM - Agent for NASのシステム構成の変更

3.4 HTM - Agent for NASの運用方式の変更

3.4.1 パフォーマンスデータの格納先の変更

3.4.2 Storeバージョン2.0への移行

3.4.3 インスタンス環境の更新の設定

3.5 バックアップとリストア

3.5.1 バックアップ

3.5.2 リストア

3.6 JP1/NETM/DMを使用したリモートインストール

3.6.1 リモートインストールの概要

3.6.2 HTM - Agent for NASのパッケージング

3.6.3 HTM - Agent for NASの配布指令の作成および登録

3.6.4 HTM - Agent for NASの配布指令の実行

3.7 インストール時に出力されるメッセージ

3.8 インストール失敗時に採取が必要な資料

4. クラスタシステムでの運用

4.1 クラスタシステムの概要

4.1.1 HAクラスタシステムでのHTM - Agent for NASの構成

4.2 フェールオーバー時の処理

4.2.1 HTM - Agent for NASに障害が発生した場合のフェールオーバー

4.2.2 PFM - Managerが停止した場合の影響

4.3 インストールとセットアップ（Windowsの場合）

4.3.1 インストールとセットアップの前に

4.3.2 インストールとセットアップの流れ

4.3.3 インストール手順

4.3.4 セットアップ手順

4.4 インストールとセットアップ（UNIXの場合）

4.4.1 インストールとセットアップの前に

4.4.2 インストールとセットアップの流れ

4.4.3 インストール手順

4.4.4 セットアップ手順

4.5 アンインストールとアンセットアップ（Windowsの場合）

4.5.1 HTM - Agent for NASのアンインストールとアンセットアップの流れ

4.5.2 アンセットアップ手順

4.5.3 アンインストール手順

4.6 アンインストールとアンセットアップ（UNIXの場合）

4.6.1 HTM - Agent for NASのアンインストールとアンセットアップの流れ

4.6.2 アンセットアップ手順

4.6.3 アンインストール手順

4.7 HTM - Agent for NASの運用方式の変更

4.7.1 インスタンス環境の更新の設定

4.7.2 論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポート

5. ソリューションセット

5.1 ソリューションセットの概要

5.2 アラームの記載形式

5.3 アラーム一覧

5.3.1 Kernel CPU

5.3.2 Run Queue

5.3.3 User CPU

5.4 レポートの記載形式

5.5 レポートのフォルダ構成

5.6 レポート一覧

5.6.1 Channel Node Configuration

5.6.2 Channel Node Configuration (Multi-Agent)

5.6.3 Channel Node Platform Configuration

5.6.4 Channel Node Platform Configuration (Multi-Agent)

5.6.5 CPU Status

5.6.6 CPU Status (Multi-Agent)

5.6.7 CPU Trend

5.6.8 CPU Trend (Multi-Agent)

5.6.9 CPU Usage - Top 10 Processes

5.6.10 CPU Usage Summary

5.6.11 Device Detail

5.6.12 Device Detail Status

5.6.13 Device Usage Status

5.6.14 Device Usage Summary

5.6.15 Device Usage Summary (Multi-Agent)

5.6.16 File System Configuration（時単位の履歴レポート）

5.6.17 File System Configuration（リアルタイムレポート）

5.6.18 File System Configuration Detail

5.6.19 Free Space Mbytes - Top 10 Local File Systems

5.6.20 I/O Overview

5.6.21 IP Address Configuration（時単位の履歴レポート）

5.6.22 IP Address Configuration（リアルタイムレポート）

5.6.23 Local File System Detail

5.6.24 Local File System Status

5.6.25 Network Overview

5.6.26 Network Status

5.6.27 Network Status (Multi-Agent)

5.6.28 Process Detail

5.6.29 Process Trend

5.6.30 Space Usage - Top 10 Local File Systems

5.6.31 System Overview（分単位の履歴レポート）

5.6.32 System Overview（リアルタイムレポート）

5.6.33 System Utilization Status

5.6.34 Workload Status

5.6.35 Workload Status (Multi-Agent)

6. レコード

6.1 データモデルについて

6.2 レコードの記載形式

6.3 ODBCキーフィールド一覧

6.4 要約ルール

6.5 データ型一覧

6.6 フィールドの値

6.7 Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

6.8 Storeデータベースに格納されているデータをエクスポートすると出力されるフィールド

6.9 レコードの注意事項

6.10 レコード一覧

6.10.1 Channel Node Configuration（PD_CHC）

6.10.2 Channel Node Platform Configuration（PD_CPC）

6.10.3 Device Detail（PI_DEVD）

6.10.4 Device Summary（PI_DEVS）

6.10.5 File System Configuration（PD_FSC）

6.10.6 File System Detail - Local（PD_FSL）

6.10.7 IP Address Configuration（PD_IAC）

6.10.8 Process Detail（PD）

6.10.9 System Summary Overview（PI）

7. メッセージ

7.1 メッセージの形式

7.1.1 メッセージの出力形式

7.1.2 メッセージの記載形式

7.2 メッセージの出力先一覧

7.3 syslogとWindowsイベントログの一覧

7.4 メッセージ一覧

8. トラブルへの対処方法

8.1 対処の手順

8.2 トラブルシューティング

8.2.1 セットアップやサービスの起動について

8.2.2 コマンドの実行について

8.2.3 アラームの定義について

8.2.4 パフォーマンスデータの収集と管理について

8.2.5 レコードの生成について

8.2.6 その他のトラブルについて

8.3 ログ情報

8.3.1 ログ情報の種類

8.3.2 ログファイルおよびディレクトリ一覧

8.4 トラブル発生時に採取が必要な資料

8.4.1 Windowsの場合

8.4.2 UNIXの場合

8.5 資料の採取方法

8.5.1 Windowsの場合

8.5.2 UNIXの場合

8.6 Performance Managementの障害検知

8.7 Performance Managementシステムの障害回復

付録A. システム見積もり

A.1 メモリー所要量

A.2 ディスク占有量

A.3 クラスタ運用時のディスク占有量

付録B. カーネルパラメーター

B.1 カーネルパラメーター

付録C. 識別子一覧

C.1 識別子一覧

付録D. プロセス一覧

D.1 プロセス一覧

付録E. ポート番号一覧

E.1 ポート番号の変更方法

E.2 HTM - Agent for NASのポート番号

E.3 ファイアウォールの通過方向

E.4 HTM - Agent for NASとNASシステム間のポート番号

E.5 HTM - Agent for NASとNASシステム間のファイアウォールの通過方法

E.6 Windowsファイアウォールをオン（有効）にした環境でHTM - Agent for NASを使用する場合の注意事項

E.7 複数NICの環境で使用するNICの設定

付録F. HTM - Agent for NASのプロパティ

F.1 Agent Storeサービスのプロパティ一覧

F.2 Agent Collectorサービスのプロパティ一覧

付録G. ファイルおよびディレクトリ一覧

G.1 Performance Managementのインストール先ディレクトリ

G.2 HTM - Agent for NASのファイルおよびディレクトリ一覧

付録H. 製品のバージョンとデータモデルまたはアラームテーブルのバージョン互換

H.1 製品のバージョンとデータモデルまたはアラームテーブルのバージョン互換

付録I. 動作ログの出力

I.1 動作ログに出力される事象の種別

I.2 動作ログの保存形式

I.3 動作ログの出力形式

I.4 動作ログを出力するための設定

付録J. このマニュアルの参考情報

J.1 関連マニュアル

J.2 このマニュアルでの表記

J.3 このマニュアルで使用している略語

J.4 KB（キロバイト）などの単位表記について

索引

All Rights Reserved. Copyright© 2010, 2013, Hitachi, Ltd.

前書き

対象製品

Hitachi Tuning Manager 7.6.0

JP1/Performance Management - Manager 10-00

JP1/Performance Management - Base 10-00

Hitachi Tuning Manager - Agent for Network Attached Storage 7.6.0

これらの製品には，他社からライセンスを受けて開発した部分が含まれています。

適用OSの詳細については「ソフトウェア添付資料」でご確認ください。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

AIXは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。

AIX 5Lは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。

AMDは，Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。

Brocadeは，米国またはその他の国におけるBrocade Communications Systems, Inc.の商標または登録商標です。

Ciscoは，米国Cisco Systems, Inc.の米国および他の国々における登録商標です。

DB2は，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。

DB2 Universal Databaseは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。

HP-UXは，Hewlett-Packard Development Company, L.P.のオペレーティングシステムの名称です。

Intel Xeonは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

Itaniumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Lotusは，IBM Corporationの登録商標です。

Lotus Dominoは，IBM Corporationの登録商標です。

Microsoft Exchange Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MicrosoftおよびHyper-Vは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

ODBCは，米国Microsoft Corporationが提唱するデータベースアクセス機構です。

OpenViewは，Hewlett-Packard Development Company, L.P.の商標です。

OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

PowerVMは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。

Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat,Inc. の登録商標もしくは商標です。

SilkWormは，米国またはその他の国におけるBrocade Communications Systems, Inc. の商標または登録商標です。

すべてのSPARC商標は，米国SPARC International,Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC商標がついた製品は，米国Sun Microsystems,Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。

SQL Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。

VeritasおよびVeritas Storage Foundationは，Symantec Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

VMware，VMware vSphereは，米国およびその他の地域における VMware, Inc. の登録商標または商標です。

VMware，VMware vSphere ESXは，米国およびその他の地域における VMware, Inc. の登録商標または商標です。

VMware，VMware vSphere ESXiは，米国およびその他の地域における VMware, Inc. の登録商標または商標です。

WebSphereは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

プログラムプロダクト「Hitachi Tuning Manager，JP1/Performance Management - Manager，JP1/Performance Management - Base，Hitachi Tuning Manager - Agent for Network Attached Storage」には，Oracle Corporation またはその子会社，関連会社が著作権を有している部分が含まれています。

プログラムプロダクト「Hitachi Tuning Manager，JP1/Performance Management - Manager，JP1/Performance Management - Base，Hitachi Tuning Manager - Agent for Network Attached Storage」には，UNIX System Laboratories, Inc.が著作権を有している部分が含まれています。

発行

2013年10月 3020-3-W47-60

著作権

All Rights Reserved. Copyright© 2010, 2013, Hitachi, Ltd.

はじめに

このマニュアルは，Hitachi Tuning Manager - Agent for Network Attached Storage（以降，Network Attached StorageをNASと省略します）の機能や収集レコードなどについて説明したものです。

はじめにの構成

対象読者

マニュアルの構成

マイクロソフト製品の表記について

読書手順

このマニュアルで使用している記号

このマニュアルの数式中で使用している記号

図中で使用している記号

フォルダおよびディレクトリの統一表記

このマニュアルでの監視テンプレートの表記

このマニュアルでのコマンドの表記

このマニュアルでのサービスIDの表記

Performance Managementのインストール先フォルダの表記

Performance Managementで対応するNNM製品について

製品のバージョンと表示されるバージョンの対応

対象読者

このマニュアルは，次の方を対象としています。

Hitachi Tuning Manager - Agent for NASの機能および収集レコードについて知りたい方

Tuning Managerシリーズを使用したシステムを構築，運用して，NASシステムのパフォーマンスデータを収集したい方

また，SAN（Storage Area Network）およびNASに関する基本的な知識をお持ちであることを前提としています。

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章と付録から構成されています。なお，このマニュアルは，WindowsおよびUNIXの各OS（Operating System）に共通のマニュアルです。OSごとに差異がある場合は，本文中でそのつど内容を書き分けています。

第1章　HTM - Agent for NASの概要

Hitachi Tuning Manager - Agent for NASの概要について説明しています。

第2章　インストールとセットアップ（Windowsの場合）

Windowsの場合の，Hitachi Tuning Manager - Agent for NASのインストールおよびセットアップ方法について説明しています。

第3章　インストールとセットアップ（UNIXの場合）

UNIXの場合の，Hitachi Tuning Manager - Agent for NASのインストールおよびセットアップについて説明しています。

第4章　クラスタシステムでの運用

クラスタシステムでHitachi Tuning Manager - Agent for NASを運用する場合のインストールとセットアップ，およびクラスタシステムでのHitachi Tuning Manager - Agent for NASの運用方法について説明しています。

第5章　ソリューションセット

Hitachi Tuning Manager - Agent for NASのソリューションセットについて説明しています。

第6章　レコード

Hitachi Tuning Manager - Agent for NASのレコードについて説明しています。

第7章　メッセージ

Hitachi Tuning Manager - Agent for NASのメッセージについて説明しています。

第8章　トラブルへの対処方法

Performance Managementの運用中にトラブルが発生した場合の対処方法について説明しています。

付録A　システム見積もり

Hitachi Tuning Manager - Agent for NASのメモリー所要量およびディスク占有量の見積もりについて説明しています。

付録B　カーネルパラメーター

調整が必要なOSのカーネルパラメーターについて説明しています。

付録C　識別子一覧

Hitachi Tuning Manager - Agent for NASの識別子を一覧で説明しています。

付録D　プロセス一覧

Hitachi Tuning Manager - Agent for NASのプロセスを一覧で説明しています。

付録E　ポート番号一覧

Hitachi Tuning Manager - Agent for NASのポート番号を一覧で説明しています。

付録F　 HTM - Agent for NASのプロパティ

Performance Reporterで表示されるHitachi Tuning Manager - Agent for NASのサービスのプロパティを一覧で説明しています。

付録G　ファイルおよびディレクトリ一覧

Hitachi Tuning Manager - Agent for NASのファイルおよびディレクトリを一覧で説明しています。

付録H　製品のバージョンとデータモデルまたはアラームテーブルのバージョン互換

Hitachi Tuning Manager - Agent for NASのバージョンと，データモデルまたはアラームテーブルのバージョン互換について説明しています。

付録I　動作ログの出力

Hitachi Tuning Manager - Agent for NASおよびPFM - Baseが出力する動作ログの出力内容と，動作ログを出力するための設定方法について説明しています。

付録J　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報について説明しています。

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記
製品名

MSCS
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Microsoft(R) Cluster Server

Microsoft(R) Cluster Service

Windows Server(R) Failover Cluster

Windows
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Windows Server 2003

Windows Server 2008

Windows Server 2012

Windows Server 2003
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Windows Server 2003(x86)

Windows Server 2003(x64)

Windows Server 2003(x64)
HTM - Agent for NASがサポートしている64ビット版のMicrosoft(R) Windows Server(R) 2003の総称です。エディションは問いません。

Windows Server 2003(x86)
HTM - Agent for NASがサポートしている32ビット版のMicrosoft(R) Windows Server(R) 2003の総称です。エディションは問いません。

Windows Server 2008
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Windows Server 2008(x86)

Windows Server 2008(x64)

Windows Server 2008(x64)
HTM - Agent for NASがサポートしている64ビット版のMicrosoft(R) Windows Server(R) 2008の総称です。エディションは問いません。

Windows Server 2008(x86)
HTM - Agent for NASがサポートしている32ビット版のMicrosoft(R) Windows Server(R) 2008の総称です。エディションは問いません。

Windows Server 2012
HTM - Agent for NASがサポートしているMicrosoft(R) Windows Server(R) 2012の総称です。エディションは問いません。

読書手順

このマニュアルは，利用目的に合わせて章を選択して読むことができます。利用目的別にお読みいただくことをお勧めします。

マニュアルを読む目的 | 記述個所
Hitachi Tuning Manager - Agent for NASの特長を知りたい。 | 1章
Hitachi Tuning Manager - Agent for NASの機能概要を知りたい。 | 1章
Hitachi Tuning Manager - Agent for NASの導入時の作業を知りたい。 | 2章，3章
Hitachi Tuning Manager - Agent for NASのクラスタシステムでの運用を知りたい。 | 4章
Hitachi Tuning Manager - Agent for NASのソリューションセットについて知りたい。 | 5章
Hitachi Tuning Manager - Agent for NASのレコードについて知りたい。 | 6章
Hitachi Tuning Manager -Agent for NASのメッセージについて知りたい。 | 7章
障害発生時の対処方法について知りたい。 | 8章

このマニュアルで使用している記号

このマニュアルで使用している記号を次に示します。

記号
意味

［ ］
画面，タブ，ダイアログボックス，ダイアログボックスのボタン，ダイアログボックスのチェックボックスなどを示します。
（例）
［メイン］画面
［アラーム階層］タブ

｛ ｝
この記号で囲まれている複数の項目の中から，必ず1組の項目が該当することを示します。項目の区切りは｜で示します。
（例）
｛A｜B｜C｝は「A，B，またはCのどれかが該当する」ことを示す。

斜体
重要な用語，または利用状況によって異なる値であることを示します。

このマニュアルの数式中で使用している記号

このマニュアルの数式中で使用している記号を次に示します。

記号 | 意味
＊ | 乗算記号を示します。
/ | 除算記号を示します。

図中で使用している記号

このマニュアルの図中で使用している記号を次のように定義します。

フォルダおよびディレクトリの統一表記

このマニュアルでは，Windowsで使用されている「フォルダ」とUNIXで使用されている「ディレクトリ」とが同じ場合，原則として，「ディレクトリ」と統一表記しています。

このマニュアルでの監視テンプレートの表記

Performance Management 09-00以降では，08-51以前の「ソリューションセット」を「監視テンプレート」という名称に変更していますが，このマニュアルでは，引き続き「ソリューションセット」と表記しています。

このマニュアルでのコマンドの表記

Performance Management 09-00以降では，08-51以前のコマンドと互換性を持つ新形式のコマンドが追加されました。このため，このマニュアルではコマンドを次のように表記しています。

新形式のコマンド（08-51以前のコマンド）

（例）

jpcconf agent setup（jpcagtsetup）

この例では，jpcconf agent setupが新形式のコマンドで，jpcagtsetupが08-51以前のコマンドになります。

新形式のコマンドを使用できるのは，PFM - Agentの同一装置内にあるPFM - ManagerまたはPFM - Baseのバージョンが09-00以降の場合です。なお，PFM - ManagerまたはPFM - Baseのバージョンが09-00以降の場合でも，08-51以前のコマンドは使用できます。

このマニュアルでのサービスIDの表記

Tuning Managerシリーズは，Performance Managementのプロダクト名表示機能に対応していません。プロダクト名表示機能を有効に設定しているホスト上のPFM - AgentおよびPFM - Managerのサービスを，従来のサービスIDの形式で表示します。

このマニュアルでは，プロダクト名表示機能を無効とした場合の形式でサービスIDを表記しています。

Performance Managementのインストール先フォルダの表記

このマニュアルでは，Windows版Performance Managementのインストール先フォルダを，インストール先フォルダと表記しています。

Windows版Performance Managementのデフォルトのインストール先フォルダは，次のとおりです。

Windows Server 2003(x86)およびWindows Server 2008(x86)の場合：

システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥jp1pc

Windows Server 2003(x64)，Windows Server 2008(x64)およびWindows Server 2012の場合：

システムドライブ¥Program Files (x86)¥Hitachi¥jp1pc

Performance Managementで対応するNNM製品について

Performance Managementでは，次の製品との連携をサポートしています。

HP Network Node Manager Software バージョン6以前

HP Network Node Manager Starter Edition Software バージョン7.5以前

JP1/Cm2/Network Node Manager バージョン7以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition 250 バージョン8以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition Enterprise バージョン8以前

このマニュアルでは，これらの製品を「NNM」，これらの製品と連携するための機能を「NNM連携」と表記します。

なお，Performance Managementでは，次の製品との連携はサポートしていません。ご注意ください。

HP Network Node Manager i Software v8.10

JP1/Cm2/Network Node Manager i 09-00以降

製品のバージョンと表示されるバージョンの対応

製品のバージョンと，インストール時およびバージョン確認時に表示されるバージョンの対応を次の表に示します。

製品のバージョン
インストール時のバージョン表示
バージョン確認時のバージョン表示
（Windows，UNIX共通）

Windowsの場合
UNIXの場合

7.6.0-00
076000
7.6.0.0
7.6.0-00(07-60-00)

7.6.0-01
076001
7.6.0.1
7.6.0-01(07-60-01)

7.6.0-02
076002
7.6.0.2
7.6.0-02(07-60-02)

7.6.0-03
076003
7.6.0.3
7.6.0-03(07-60-03)

1. HTM - Agent for NASの概要

この章では，HTM - Agent for NASの概要について説明します。

この章の構成

1.1 HTM - Agent for NASの特長

1.2 パフォーマンスデータの収集と管理の概要

1.1 HTM - Agent for NASの特長

HTM - Agent for NASは，Network Attached Storageシステム（以降，NASシステムと省略します）のパフォーマンスを監視するために，パフォーマンスデータを収集および管理するプログラムです。

HTM - Agent for NASの特長を次に示します。

NASシステムの稼働状況を分析できる
監視対象のNASシステムから，性能情報，容量情報などのパフォーマンスデータをHTM - Agent for NASで収集および集計し，その傾向や推移を図示することで，NASシステムの稼働状況の分析が容易にできます。

NASシステムの運用上の問題点を早期に発見し，トラブルの原因を調査する資料を提供できる
監視対象のNASシステムでトラブルが発生した場合，emailなどを使ってユーザーに通知することで，問題点を早期に発見できます。また，その問題点に関連する情報を図示することで，トラブルの原因を調査する資料を提供できます。

複数のNASシステムをマルチインスタンス構成で監視できる
HUS VM，Virtual Storage Platformシリーズ，Universal Storage Platform V/VMシリーズ，Hitachi USP，SANRISE9900Vシリーズ，HUS100シリーズ，およびHitachi AMS2000/AMS/WMSシリーズでは，1台につき最大8個のNASシステムを同時に運用できます。HTM - Agent for NASは，複数のNASシステムをマルチインスタンスで監視できます。

図1-1 マルチインスタンス構成によるHTM - Agent for NASの運用

HTM - Agent for NASを使用するには，PFM - Manager，およびTuning Manager serverのコンポーネントであるPerformance Reporterが必要です。

HTM - Agent for NASの特長の詳細について，次に説明します。

この節の構成

1.1.1 NASシステムのパフォーマンスデータを収集できます

1.1.2 パフォーマンスデータの性質に応じた方法で収集できます

1.1.3 パフォーマンスデータを保存できます

1.1.4 NASシステムの運用上の問題点を通知できます

1.1.5 アラームおよびレポートが容易に定義できます

1.1.6 クラスタシステムで運用できます

1.1.1 NASシステムのパフォーマンスデータを収集できます

HTM - Agent for NASは，対象NASシステムのパフォーマンスデータおよび構成情報を収集します。

また，収集したパフォーマンスデータは，次のように利用できます。

NASシステムの稼働状況をグラフィカルに表示する
パフォーマンスデータは，Performance Reporterを使用して，「レポート」と呼ばれるグラフィカルな形式に加工し，表示できます。レポートによって，NASシステムの稼働状況がよりわかりやすく分析できるようになります。
レポートには，次の種類があります。

リアルタイムレポート
監視しているNASシステムの現在の状況を示すレポートです。主に，システムの現在の状態や問題点を確認するために使用します。リアルタイムレポートの表示には，収集した時点のパフォーマンスデータが直接使用されます。

履歴レポート
監視しているNASシステムの過去から現在までの状況を示すレポートです。主に，システムの傾向を分析するために使用します。履歴レポートの表示には，HTM - Agent for NASのデータベースに格納されたパフォーマンスデータが使用されます。

注意

HTM - Agent for NASは，NASシステムの各NICの固有IPアドレス単位で監視します。NASシステムのクラスタ構成に対して監視をする場合は，実行系ノードおよび待機系ノードそれぞれにインスタンス環境を構築してください。

問題が起こったかどうかの判定条件として使用する
収集されたパフォーマンスデータの値が何らかの異常を示した場合，ユーザーに通知するなどの処置を取るように設定できます。

1.1.2 パフォーマンスデータの性質に応じた方法で収集できます

パフォーマンスデータは，「レコード」の形式で収集されます。各レコードは，「フィールド」と呼ばれるさらに細かい単位に分けられます。レコードおよびフィールドの総称を「データモデル」と呼びます。

レコードは，性質によって2つのレコードタイプに分けられます。どのレコードでどのパフォーマンスデータが収集されるかは，HTM - Agent for NASで定義されています。ユーザーは，Performance Reporterを使用して，どのパフォーマンスデータのレコードを収集するか選択します。

HTM - Agent for NASのレコードタイプを次に示します。

Product Intervalレコードタイプ（以降，PIレコードタイプと省略します）
PIレコードタイプのレコードには，1分ごとのプロセス数など，ある一定の時間（インターバル）ごとのパフォーマンスデータが収集されます。PIレコードタイプは，時間の経過に伴うシステムの状態の変化や傾向を分析したい場合に使用します。

Product Detailレコードタイプ（以降，PDレコードタイプと省略します）
PDレコードタイプのレコードには，現在起動しているプロセスの詳細情報など，ある時点でのシステムの状態を示すパフォーマンスデータが収集されます。PDレコードタイプは，ある時点でのシステムの状態を知りたい場合に使用します。

各レコードについては，「6. レコード」を参照してください。

1.1.3 パフォーマンスデータを保存できます

収集したパフォーマンスデータを，HTM - Agent for NASの「Storeデータベース」と呼ばれるデータベースに格納することで，現在までのパフォーマンスデータを保存できます。保存したパフォーマンスデータを使用して，NASシステムの稼働状況について，過去から現在までの傾向を分析できます。傾向を分析するためには，履歴レポートを使用します。

ユーザーは，Performance Reporterを使用して，どのパフォーマンスデータのレコードをStoreデータベースに格納するか選択します。Performance Reporterでのレコードの選択方法については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tuning Manager Software 運用管理ガイド」の，エージェントの管理と設定について説明している個所を参照してください。

1.1.4 NASシステムの運用上の問題点を通知できます

HTM - Agent for NASで収集したパフォーマンスデータは，NASシステムのパフォーマンスをレポートとして表示するだけでなく，NASシステムを運用していて問題が起こったり，障害が発生したりした場合にユーザーに警告するのにも利用できます。

例えば，NASシステムのプロセッサがカーネルモードで動作している時間の割合が75%以上の場合，管理者にemailで通知するとします。このように運用するために，「NASシステムのプロセッサがカーネルモードで動作している時間の割合が75%を上回る」を異常条件のしきい値として，そのしきい値に達した場合，emailを管理者に送信するように設定します。

しきい値に達した場合に取る動作を「アクション」と呼びます。アクションには，次の種類があります。

emailの送信

コマンドの実行

SNMPトラップの発行

しきい値やアクションを定義したものを「アラーム」と呼びます。1つ以上のアラームを1つのテーブルにまとめたものを「アラームテーブル」と呼びます。アラームテーブルを定義したあと，HTM - Agent for NASと関連づけます。アラームテーブルとHTM - Agent for NASを関連づけることを「バインド」と呼びます。バインドすると，HTM - Agent for NASによって収集されているパフォーマンスデータが，アラームで定義したしきい値に達した場合，ユーザーに通知できるようになります。

このように，アラームおよびアクションを定義することによって，NASシステムの運用上の問題を早期に発見し，対処できます。

アラームおよびアクションの設定方法については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tuning Manager Software ユーザーズガイド」の，アラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。

1.1.5 アラームおよびレポートが容易に定義できます

HTM - Agent for NASでは，「ソリューションセット」と呼ばれる，必要な情報があらかじめ定義されたレポートおよびアラームを提供しています。このソリューションセットを使用することで，複雑な定義をしなくてもNASシステムの運用状況を監視する準備が容易にできるようになります。ソリューションセットは，ユーザーの環境に合わせてカスタマイズすることもできます。ソリューションセットの使用方法については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tuning Manager Software ユーザーズガイド」の，レポートのカスタマイズまたはアラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。また，ソリューションセットの詳細については，「5. ソリューションセット」を参照してください。

1.1.6 クラスタシステムで運用できます

クラスタシステムを使うと，システムに障害が発生した場合にも継続して業務を運用できる，信頼性の高いシステムが構築できます。このため，システムに障害が発生した場合でもPerformance Managementの24時間稼働および24時間監視ができます。

クラスタシステムでHTM - Agent for NASがインストールされているホストに障害が発生した場合の運用例を次の図に示します。

図1-2 クラスタシステムの運用例

同じ設定の環境を2つ構築し，通常運用する方を「実行系ノード」，障害発生時に使う方を「待機系ノード」として定義しておきます。

クラスタシステムでのPerformance Managementの運用の詳細については，「4. クラスタシステムでの運用」を参照してください。

1.2 パフォーマンスデータの収集と管理の概要

パフォーマンスデータの収集方法と管理方法は，パフォーマンスデータが格納されるレコードのレコードタイプによって異なります。HTM - Agent for NASのレコードは，次の2つのレコードタイプに分けられます。

PIレコードタイプ

PDレコードタイプ

パフォーマンスデータの収集方法と管理方法については，次の個所を参照してください。

パフォーマンスデータの収集方法
パフォーマンスデータの収集方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照してください。
収集されるパフォーマンスデータの値については，「6. レコード」を参照してください。

パフォーマンスデータの管理方法
パフォーマンスデータの管理方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の稼働監視データの管理について説明している章，およびマニュアル「Hitachi Command Suite Tuning Manager Software 運用管理ガイド」のエージェントの管理と設定について説明している個所を参照してください。

PFM - Agentで収集および管理されているレコードのうち，どのパフォーマンスデータを利用するかは，Performance Reporterで選択します。選択方法については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tuning Manager Software ユーザーズガイド」の，レポートのカスタマイズについて説明している章を参照してください。

2. インストールとセットアップ（Windowsの場合）

この章では，HTM - Agent for NASのインストールおよびセットアップ方法について説明します。Performance Managementシステム全体のインストールおよびセットアップ方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

この章の構成

2.1 インストールとセットアップ

2.2 アンインストールとアンセットアップ

2.3 HTM - Agent for NASのシステム構成の変更

2.4 HTM - Agent for NASの運用方式の変更

2.5 バックアップとリストア

2.6 JP1/NETM/DMを使用したリモートインストール

2.7 インストール時に出力されるメッセージ

2.8 インストール失敗時に採取が必要な資料

2.1 インストールとセットアップ

ここでは，HTM - Agent for NASをインストールおよびセットアップする手順を示します。

この節の構成

2.1.1 インストールとセットアップの前に

2.1.2 インストールとセットアップの流れ

2.1.3 インストール手順

2.1.4 HTM - Agent for NASのセットアップ手順

2.1.5 運用開始の前に

2.1.1 インストールとセットアップの前に

HTM - Agent for NASをインストールおよびセットアップする前に確認しておくことを説明します。

この項の構成

(1) 前提OS

(2) 監視対象NASシステム

(3) ネットワークの環境設定

(4) インストールに必要なOSユーザー権限について

(5) 前提プログラム

(6) クラスタシステムでのインストールとセットアップについて

(7) 仮想化システムでのインストールとセットアップについて

(8) インストール済みのHTM - Agent for NASのバージョンを確認する

(9) セキュリティ関連プログラムの有無を確認する

(10) 障害発生時の資料採取の準備

(11) 注意事項

(1) 前提OS

HTM - Agent for NASの前提OSについては，「ソフトウェア添付資料」の適用OSについて説明している個所を参照してください。

(2) 監視対象NASシステム

監視対象NASシステムは，インスタンスのセットアップ時に指定する固有IPアドレスに対応するNASシステムです。

HTM - Agent for NASは，次のNAS Managerで管理されるNASシステムをサポートしています。

Hitachi Network Attached Storage/Management

NAS Blade Manager

NAS Manager Modular

NAS Manager

Hitachi NAS Base Suite

Hitachi File Services Manager

NASシステムは次の表に示すストレージシステムおよびファイルサーバをサポートしています。

表2-1 監視対象ストレージシステムおよびファイルサーバ（Windowsの場合）

管理対象
ストレージシステム | HUS VM
Virtual Storage Platform シリーズ
Universal Storage Platform V/VM シリーズ
Hitachi USP
SANRISE9900Vシリーズ
HUS100シリーズ
Hitachi AMS2000/AMS/WMSシリーズ
ファイルサーバ | Hitachi Virtual File Platform
Hitachi Essential NAS Platform

注意

HTM - Agent for NASを使用するには，HTM - Agent for NASをインストールしたホストと監視対象NASシステムがLANで接続されている必要があります。

HTM - Agent for NASが監視できるNASシステムは，クラスタ構成のNASシステムです。シングル構成のNASシステムは監視できません。

仮想NASシステムは監視できません。

(3) ネットワークの環境設定

Performance Managementが動作するためのネットワーク環境について説明します。

IPアドレスの設定

PFM - Agentのホストは，ホスト名でIPアドレスが解決できる環境を設定してください。IPアドレスを解決できない環境では，PFM - Agentは起動できません。

監視ホスト名（Performance Managementシステムのホスト名として使用する名前）には，実ホスト名またはエイリアス名を使用できます。

監視ホスト名に実ホスト名を使用している場合
hostnameコマンドを実行して確認したホスト名で，IPアドレスを解決できるように環境を設定してください。

監視ホスト名にエイリアス名を使用している場合
設定しているエイリアス名でIPアドレスが解決できるように環境設定をしてください。

監視ホスト名の設定については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ホスト名とIPアドレスは，次のどれかの方法で設定してください。

Performance Managementのホスト情報設定ファイル（jpchostsファイル）

hostsファイル

DNS

注意

監視ホスト名は，ドメイン名を除いて指定してください。Performance Management は，DNS環境でも運用できますが，FQDN形式のホスト名には対応していません。

Performance Managementは，DHCPによる動的なIPアドレスが割り振られているホスト上では運用できません。Performance Managementを導入するすべてのホストに，固定のIPアドレスを設定してください。

複数のLAN環境で使用する場合は，jpchostsファイルでIPアドレスを設定してください。詳細は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

名前解決を実施するホスト名のIPアドレスにループバックアドレスは設定できません。

hostsファイルにlocalhostとしてループバックアドレスの設定が必要です。

Performance Managementでは，ネットワーク構成がIPv4環境だけでなくIPv6環境にも対応しています。そのため，IPv4環境とIPv6環境が混在するネットワーク構成でも，Performance Managementを運用できます。IPv4環境とIPv6環境が混在するネットワーク構成でのPerformance Managementの運用については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，ネットワークの構成について説明している個所，およびインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ポート番号の設定

Performance Managementプログラムのサービスは，デフォルトで次の表に示すポート番号が割り当てられています。これ以外のサービスまたはプログラムに対しては，サービスを起動するたびに，そのときシステムで使用されていないポート番号が自動的に割り当てられます。また，ファイアウォール環境で，Performance Managementを使用するときは，ポート番号を固定してください。ポート番号の固定の手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

表2-2 デフォルトのポート番号とPerformance Managementプログラムのサービス（Windowsの場合）

機能
サービス名
パラメーター
ポート番号
備考

サービス構成情報管理機能
Name Server
jp1pcnsvr
22285
PFM - ManagerのName Serverサービスで使用されるポート番号。Performance Managementのすべてのホストで設定される。

NNM連携機能
NNM Object Manager
jp1pcovsvr
22292
PFM - ManagerおよびPFM - BaseのNNM連携機能で，マップマネージャとオブジェクトマネージャの間の通信で使用されるポート番号。PFM - ManagerおよびPFM - Baseがインストールされているホストで設定される。

サービス状態管理機能
Status Server
jp1pcstatsvr
22350
PFM - ManagerおよびPFM - BaseのStatus Serverサービスで使用されるポート番号。
PFM - ManagerおよびPFM - Baseがインストールされているホストで設定される。

これらのPFM - Agentが使用するポート番号で通信できるように，ネットワークを設定してください。

(4) インストールに必要なOSユーザー権限について

HTM - Agent for NASをインストールするときは，必ず，Administrators権限を持つアカウントで実行してください。

(5) 前提プログラム

HTM - Agent for NASを管理するためのプログラムについては，「ソフトウェア添付資料」の同一装置内前提ソフトウェアまたはシステム内前提ソフトウェアについて説明している個所を参照してください。また，仮想化システムで運用する場合に必要な製品については，「ソフトウェア添付資料」の機能別／条件付前提ソフトウェアについて説明している個所を参照してください。

(6) クラスタシステムでのインストールとセットアップについて

クラスタシステムでのインストールとセットアップは，前提となるネットワーク環境やプログラム構成が，通常の構成のセットアップとは異なります。また，実行系ノードと待機系ノードでの作業が必要になります。詳細については，「4. クラスタシステムでの運用」を参照してください。

(7) 仮想化システムでのインストールとセットアップについて

仮想化システムでHTM - Agent for NASを運用する場合，ゲストOSにHTM - Agent for NASをインストールします。

仮想化システムでのHTM - Agent for NASのインストール手順およびセットアップ手順は，非仮想化システムの場合と同じです。インストール手順については「2.1.3 インストール手順」を，セットアップ手順については「2.1.4 HTM - Agent for NASのセットアップ手順」を参照してください。

(8) インストール済みのHTM - Agent for NASのバージョンを確認する

インストール済みのHTM - Agent for NASのバージョンを確認する方法について説明します。

Windows Server 2003の場合

Tuning Manager シリーズのv6.0 以降では，HTM - Agent for NAS のバージョンを［コントロールパネル］の［プログラムの追加と削除］から確認できます。製品のサポート情報へのリンクをクリックして表示されるダイアログを確認してください。ダイアログが表示されない場合は，jpctminfoコマンドで確認してください。

Windows Server 2008およびWindows Server 2012の場合

HTM - Agent for NAS のバージョンを［コントロールパネル］の［プログラムと機能］から確認できます。製品を選択して，［整理］－［レイアウト］－［詳細ペイン］または［詳細ウィンドウ］に表示される製品バージョンを確認してください。または，jpctminfoコマンドで確認してください。

jpctminfoコマンドは，実行ホストにインストールされたHTM - Agent for NASの製品情報を表示するコマンドです。このコマンドを使用すると，バージョンおよび修正パッチ履歴情報を確認できます。

コマンドの格納先フォルダを次に示します。

  インストール先フォルダ¥tools¥

HTM - Agent for NASのバージョンを確認したい場合，次のように指定してコマンドを実行します。

  jpctminfo agtn

コマンドを実行すると，次の例のように，製品のバージョンが表示されます。

（例）

  PRODUCT  Hitachi Tuning Manager -  Agent for Network Attached Storage
  VERSION  7.0.0-00(07-00-00)

また，修正パッチ履歴情報を付加して製品情報を表示したい場合，次のように-pオプションを指定してコマンドを実行します。

  jpctminfo agtn -p

修正パッチがインストールされている場合，-pオプションを指定してコマンドを実行すると，次の例のように，修正パッチのバージョンとインストール日が表示されます。

（例）

  PRODUCT  Hitachi Tuning Manager - Agent for Network Attached Storage
  VERSION  7.0.0-02(07-00-02)
  PATCH    DATE
  070001   2010/01/31
  070002   2010/02/28

修正パッチがインストールされていない場合，-pオプションを指定してコマンドを実行すると，次の例のように，修正パッチのインストール履歴がないことを示すメッセージが表示されます。

（例）

  PRODUCT  Hitachi Tuning Manager - Agent for Network Attached Storage
  VERSION  7.0.0-00(07-00-00)
  KAVF24903-I 修正パッチの履歴情報はありません

(9) セキュリティ関連プログラムの有無を確認する

次に示すプログラムがインストールされていないかどうか確認してください。インストールされている場合，次の説明に従って対処してください。

セキュリティ監視プログラム
セキュリティ監視プログラムを停止するか，または設定を変更して，HTM - Agent for NASのインストールが妨げられないようにしてください。

ウィルス検出プログラム
ウィルス検出プログラムを停止してからHTM - Agent for NASをインストールすることを推奨します。
HTM - Agent for NASのインストール中にウィルス検出プログラムが稼働している場合，インストールの速度が低下したり，インストールが実行できなかったり，または正しくインストールできなかったりすることがあります。

プロセス監視プログラム
プロセス監視プログラムを停止するか，または設定を変更して，HTM - Agent for NASのサービスまたはプロセスを監視しないようにしてください。
HTM - Agent for NASのインストール中に，プロセス監視プログラムによって，これらのサービスまたはプロセスが起動されたり停止されたりすると，インストールに失敗することがあります。

(10) 障害発生時の資料採取の準備

トラブルが発生した場合にメモリーダンプ，クラッシュダンプ，ユーザーモードプロセスダンプなどが必要になることがあります。トラブル発生時にこれらのダンプを採取する場合は，あらかじめダンプが出力されるように設定してください。

Windows Server 2003の場合の設定方法

メモリーダンプの出力設定

［スタート］メニューから［設定］－［コントロールパネル］－［システム］を選択する。

［詳細設定］タブの［起動と回復］の［設定］ボタンをクリックする。

［デバッグ情報の書き込み］で，［完全メモリダンプ］を選択し，出力先のファイルを指定する。

注意

メモリーダンプのサイズは，実メモリーのサイズによって異なります。搭載している物理メモリーのサイズが大きいと，メモリーダンプのサイズも大きくなります。メモリーダンプを採取できるだけのディスク領域を確保してください。詳細は，OS付属のドキュメントを参照してください。

クラッシュダンプの出力設定

［スタート］メニューから［ファイル名を指定して実行］を選択する。

テキストボックスに「drwtsn32」と入力し，［OK］ボタンをクリックする。
ワトソン博士のダイアログボックスが開きます。

［クラッシュ ダンプ ファイルの作成］チェックボックスにチェックを入れて，［クラッシュダンプ］テキストボックスに出力先のファイルを指定する。

［OK］ボタンをクリックする。

注意

クラッシュダンプには，Performance Managementプログラムだけでなく，ほかのアプリケーションプログラムの情報も出力されます。また，クラッシュダンプが出力されると，その分ディスク容量が圧迫されます。クラッシュダンプが出力されるように設定する場合は，十分なディスク領域が確保されているダンプ出力先フォルダを設定してください。

Windows Server 2008またはWindows Server 2012の場合の設定方法

ユーザーモードプロセスダンプの出力設定
次のレジストリを設定することで，アプリケーションプログラムが異常終了した場合に，即時に調査資料のユーザーモードプロセスダンプを取得できます。
¥¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows¥Windows Error Reporting¥LocalDumps
このレジストリキーに，次のレジストリ値を設定します。

DumpFolder : REG_EXPAND_SZ ダンプ出力先のフォルダ名
出力先フォルダには書き込み権限が必要です。

DumpCount : REG_DWORD 保存するダンプの数

DumpType : REG_DWORD 2

注意

ユーザーモードプロセスダンプには，Performance Managementプログラムだけでなく，ほかのアプリケーションプログラムの情報も出力されます。また，ユーザーモードプロセスダンプが出力されると，その分ディスク容量が圧迫されます。ユーザーモードプロセスダンプが出力されるように設定する場合は，十分なディスク領域が確保されているダンプ出力先フォルダを設定してください。

(11) 注意事項

ここでは，Performance Managementをインストールおよびセットアップするときの注意事項を説明します。

環境変数に関する注意事項

Performance Managementが使用しているため，JPC_HOSTNAMEを環境変数として設定しないでください。設定した場合は，Performance Managementが正しく動作しません。

同一ホストにPerformance Managementプログラムを複数インストール，セットアップするときの注意事項

Performance Managementは，同一ホストにPFM - ManagerとPFM - Agentをインストールすることもできます。その場合の注意事項を次に示します。

参考

システムの性能や信頼性を向上させるため，PFM - ManagerとPFM - Agentをそれぞれ別のホストで運用することをお勧めします。

Performance Managementのプログラムをインストールするときは，ローカルホストのPerformance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止しておいてください。なお，停止するサービスは物理ホスト上および論理ホスト上のすべてのサービスです。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

PFM - ManagerとPFM - Agentを同一ホストにインストールする場合，PFM - Baseは不要です。この場合，PFM - Agentの前提プログラムはPFM - Managerになるため，PFM - Managerをインストールしてから PFM - Agentをインストールしてください。

PFM - BaseとPFM - Managerは同一ホストにインストールできません。PFM - BaseとPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Managerをインストールする場合は，PFM - BaseとPFM - AgentをアンインストールしたあとにPFM - Manager，PFM - Agentの順でインストールしてください。また，PFM - Manager とPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Baseをインストールする場合も同様に，PFM - ManagerとPFM - AgentをアンインストールしたあとにPFM - Base，PFM - Agentの順でインストールしてください。

PFM - ManagerがインストールされているホストにPFM - Agentをインストールすると，接続先PFM - ManagerはローカルホストのPFM - Managerとなります。この場合，PFM - Agentの接続先PFM - ManagerをリモートホストのPFM - Managerに変更できません。リモートホストのPFM - Managerに接続したい場合は，インストールするホストにPFM - Managerがインストールされていないことを確認してください。

Tuning Manager serverがインストールされているホストに，Performance Managementプログラムをインストールする場合は，ブラウザーの画面をすべて閉じてからインストールを実施してください。

Performance Managementプログラムを新規にインストールした場合は，ステータス管理機能がデフォルトで有効になります。ただし，07-50から08-00以降※にバージョンアップインストールした場合は，ステータス管理機能の設定状態はバージョンアップ前のままとなります。ステータス管理機能の設定を変更する場合は，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。
注※　Hitachi Tuning ManagerのAgentの場合，「07-50から08-00以降」は「ステータス管理機能をサポートしているバージョンから05-70以降」と読み替えてください。

バージョンアップの注意事項

古いバージョンのPFM - Agentからバージョンアップする場合の注意事項を次に示します。

なお，バージョンアップについての詳細は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録を参照してください。

すでにPerformance ManagementプログラムがインストールされているホストにPFM - Agentをインストールする場合，PFM - Agentのインストールパスは，すでにインストールされているPFM - ManagerまたはPFM - Baseのインストールパスと同じになります。インストールパスを変更したい場合は，インストール済みのPFM - ManagerまたはPFM - Baseを削除し，インストールし直す必要があります。

バージョン08-00以降※のPerformance Managementプログラムでは，Store実行プログラム（jpcsto.exeおよびstpqlpr.exe）の配置先が変更されています。PFM - Agentを08-00以降※にバージョンアップする際に，旧配置先のStore実行モジュールは削除されます。
注※　Hitachi Tuning ManagerのAgentの場合，「05-70以降」と読み替えてください。

バージョン08-00より前※からバージョンアップする場合，前提プログラムのPFM - ManagerまたはPFM - Baseを先にインストールしてください。
注※　Hitachi Tuning ManagerのAgentの場合，「05-70より前」と読み替えてください。

HTM - Agent for NASがクラスタ環境の場合，バージョンアップするときには，実行系，待機系のどちらか一方で共有ディスクをオンラインにする必要があります。

HTM - Agent for NASをバージョンアップする場合，既存のStoreデータベースが自動的にバージョンアップされるため，一時的にStoreデータベースの格納先のディスクに，Storeデータベースのサイズの2倍の空き容量を必要とします。HTM - Agent for NASをバージョンアップする前に，Storeデータベースの格納先のディスクに十分な空き容量があるかどうかを確認してください。
必要な空き容量は，現在のStoreデータベースの合計サイズを基準に考慮してください。例えば，現在のStoreデータベースの合計サイズが100GBの場合，バージョンアップに必要なディスクの空き容量は200GB以上です。Storeデータベースの格納先ディスクを変更している場合は，変更後のディスク容量に対して必要な空き容量を考慮してください。

HTM - Agent for NASをバージョンアップする場合，HTM - Agent for NASを上書きインストールしてください。古いバージョンのHTM - Agent for NASをアンインストールすると，古いバージョンで作成したパフォーマンスデータなども一緒に削除されてしまうため，新しいバージョンで使用できなくなります。アップグレードまたは上書きインストールを実施すると，次の項目が自動的に更新されます。

Agent StoreのStoreデータベースファイル

iniファイル

Agentのインスタンス環境

アップグレードインストールを実施すると，iniファイルおよびAgentのインスタンス環境に新しい設定項目が追加される場合があります。その場合，新しい設定項目にはデフォルト値が設定されるため，必要に応じて再度設定してください。

バージョンアップのためにHTM - Agent for NASを上書きインストールする場合，インストールを開始する前に，必ず既存のデータベースのバックアップを取得し，インストール済みのHTM - Agent for NASのバージョンを確認してください。バージョンの確認には，jpctminfoコマンドを使います。jpctminfoコマンドを使用したバージョンの確認方法については，「(8) インストール済みのHTM - Agent for NASのバージョンを確認する」を参照してください。jpctminfoコマンドがインストールされていない場合は，上書きインストール時に表示されるダイアログのバージョンを確認してください。

HTM - Agent for NASのバージョンアップインストールでは，インポートしたStoreデータベースのデータモデルのバージョンアップが行われないため，インストール後にHTM - Agent for NASのサービスを起動するとAgent Storeサービスの起動時にKAVE00229-Eが出力され，サービスが起動されない現象が発生します。この現象を回避するために，次に示すどちらかの対処を実施してください。

バージョンアップインストール前にjpctool db import（jpcdbctrl import）コマンドで-clearオプションを指定し，インポートしたStoreデータベースを削除する。

バージョンアップインストール後にjpctool db dmconvert（jpcdbctrl dmconvert）コマンドでimportディレクトリのStoreデータベースのデータモデルをバージョンアップする。

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドの章を参照してください。

バージョンアップ前後でデータモデルが変更されている場合，バージョンアップインストール時に既存のStoreデータベースをバージョンアップする処理が行われます。このため，Storeデータベースのサイズによっては，インストール処理が数十分掛かる場合があります。

その他の注意事項

インストール先フォルダには，次の文字を含むパスは指定しないでください。
「(」，「)」

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままインストールした場合，システムの再起動を促すメッセージが表示されることがあります。この場合は，メッセージに従ってシステムを再起動し，インストールを完了させてください。

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままの状態，ディスク容量が不足している状態，またはディレクトリ権限がない状態でインストールした場合，ファイルの展開に失敗することがあります。Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラムが起動している場合はすべて停止してからインストールし直してください。ディスク容量不足やディレクトリ権限不足が問題である場合は，問題を解決したあとでインストールし直してください。

Performance Managementのプログラムをインストールする場合，Windowsの標準サービスであるApplication Experience Lookup ServiceまたはApplication Experienceが存在するかどうか確認してください。存在する場合はこのサービスを起動してから，製品をインストールしてください。

HTM - Agent for NASをインストールするホストについての制約を次に示します。
HTM - Agent for NASがインストールされているホストからNASシステムへのアクセスにはLAN接続を使用します。HTM - Agent for NASは，LANでNASシステムに接続されたホストにインストールする必要があります。

Windows Server 2008またはWindows Server 2012でUAC機能を有効にしている場合，HTM - Agent for NASのコマンドは，必ず管理者コンソールから実行してください。管理者コンソールからコマンドを実行する方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Windows Server 2008を利用する場合の注意事項について説明している個所を参照してください。

Performance Management製品がインストールされているホストのOSをアップグレードする場合，アップグレード前にPerformance Management製品をすべてアンインストールしてください。OSのアップグレード後，アップグレード後のOSに対応するPerformance Management製品をインストールしてください。
次の条件を満たす場合，OSのアップグレード前に定義ファイルやStoreデータベースなどのバックアップデータを取得しておくと，アップグレード後にデータを流用できます。

OSのアップグレード後もホスト名に変更がない場合

Storeデータベースのバックアップデータのデータモデルバージョンが，OSアップグレード後のデータモデルバージョンよりも古いか，同一の場合※
注※　StoreデータベースのStoreバージョンが1.0の場合は，データモデルバージョンがOSアップグレード後と同一の場合だけ，データを流用できます。

Storeデータベースのデータを流用する手順の例を次に示します。

OSのアップグレード前にjpctool db backup（jpcctrl backup）コマンドでStoreデータベースのバックアップを取得する。

アップグレードしたOSにWindows Server 2008対応のHTM - Agent for NASをインストールする。

jpctool db dmconvert（jpcdbctrl dmconvert）コマンドで，バックアップデータのデータモデルを新しいHTM - Agent for NASのデータモデルにコンバートする。
この操作は，StoreデータベースのStoreバージョンが2.0で，バックアップのデータモデルバージョンがOSアップグレード後のデータモデルバージョンより古い場合だけ必要な操作です。
jpctool db dmconvert（jpcdbctrl dmconvert）コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドの章を参照してください。

jpctool db restore（jpcresto）コマンドで，バックアップを取得したStoreデータベースをリストアする。

2.1.2 インストールとセットアップの流れ

HTM - Agent for NASをインストールおよびセットアップする流れを説明します。

図2-1 インストールとセットアップの流れ（Windowsの場合）

PFM - Managerのインストールおよびセットアップの手順は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。Tuning Manager serverのインストールおよびセットアップの手順は，マニュアル「Hitachi Command Suite Tuning Manager Software インストールガイド」を参照してください。

なお，ユーザー入力を必要とするセットアップコマンドは，対話形式で実行するか非対話形式で実行するかを選択できます。

対話形式で実行する場合は，コマンドの指示に従ってユーザーが値を入力する必要があります。 非対話形式で実行する場合は，コマンド実行中に必要となる入力作業をオプション指定や定義ファイルで代替するため，ユーザー入力が不要になります。また，バッチ処理やリモート実行によってセットアップ作業を自動化できるため，管理者の負担や運用コストを低減できます。

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

2.1.3 インストール手順

ここでは，HTM - Agent for NASのプログラムをインストールする順序とDVD-ROMの提供媒体からプログラムをインストールする手順を説明します。

この項の構成

(1) プログラムのインストール順序

(2) プログラムのインストール方法

(1) プログラムのインストール順序

まず，PFM - Baseをインストールし，次にPFM - Agentをインストールします。PFM - BaseがインストールされていないホストにPFM - Agentをインストールすることはできません。

なお，PFM - Managerと同一ホストにPFM - Agentをインストールする場合は，PFM - Manager，PFM - Agentの順でインストールしてください。

同一ホストに複数のPFM - Agentをインストールする場合，PFM - Agent相互のインストール順序は問いません。

(2) プログラムのインストール方法

WindowsホストにHTM - Agent for NASをインストールするには，次の方法があります。

インストール用DVD-ROMからインストールする
Product Select PageでインストールするAgentを選択するか，インストールするAgentのsetup.exeを実行してください。

JP1/NETM/DMを使用してリモートインストールする
JP1/NETM/DMを使用する方法については「2.6 JP1/NETM/DMを使用したリモートインストール」を参照してください。

インストール用DVD-ROMの内容をインストール先ホストに転送してインストールを実行する
インストールするAgentのsetup.exeを転送先フォルダで実行してください。setup.exeの転送先フォルダには，ASCIIコードの半角英数字を指定してください。

インストール用DVD-ROMの内容をネットワークでファイル共有してインストールを実行する
ネットワークドライブの割り当てを実施してから，インストールするAgentのsetup.exeをネットワーク経由で実行してください。

注意

インストールするホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。なお，停止するサービスは物理ホスト上および論理ホスト上のすべてのサービスです。サービスの停止方法は，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

インストール用DVD-ROMの内容をコピーする場合は，DVD-ROMの内容をすべてハードディスクドライブにコピーしてください。コピーしたあと，コピーしたデータと，DVD-ROMのデータのファイルサイズに差異がないことを確認してください。なお，コピー先のディレクトリパスは半角英数字で指定します。特殊文字および空白文字は使用できません。ただし，円記号（¥）およびコロン（:）はパスの区切り文字として指定できます。

インストール用DVD-ROMからインストールする場合の手順を次に示します。

HTM - Agent for NASをインストールするホストに，Administrators権限でログインする。

Performance Managementのプログラムおよびサービスを停止する。
Performance Managementのプログラムおよびサービスが起動している場合は，すべて停止してください。

インストール用DVD-ROMをDVD-ROMドライブに入れる。
Product Select PageでインストールするAgentを選択するか，インストールするAgentのsetup.exeを実行してください。

重要

PFM - ManagerまたはPFM - Baseのインストール先フォルダおよびプログラムフォルダは，そのホストに初めてPerformance Managementプログラムがインストールされるときだけ指定できます。2回目以降のインストールでは，初回のインストール時に指定したフォルダにインストールまたは登録されます。

2.1.4 HTM - Agent for NASのセットアップ手順

ここでは，HTM - Agent for NASを運用するための，セットアップについて説明します。

[図]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

この項の構成

(1) HTM - Agent for NASの登録

(2) インスタンス環境の設定

(3) ネットワークの設定[図]

(4) ログのファイルサイズ変更[図]

(5) パフォーマンスデータの格納先の変更[図]

(6) HTM - Agent for NASの接続先PFM - Managerの設定

(7) 動作ログ出力の設定[図]

(1) HTM - Agent for NASの登録

PFM - ManagerおよびPerformance Reporterを使ってPFM - Agentを一元管理するために，PFM - ManagerおよびPerformance ReporterにHTM - Agent for NASを登録する必要があります。

HTM - Agent for NASの情報は，Tuning Manager serverのインストール時にPFM - ManagerおよびPerformance Reporterに登録されるため，通常この手順は不要です。ただし，データモデルバージョンがバージョンアップした修正版のHTM - Agent for NASをインストールした場合は，この手順を実施する必要があります。

HTM - Agent for NASの登録の流れを次に示します。

図2-2 HTM - Agent for NASの登録の流れ（Windowsの場合）

注意

すでにHTM - Agent for NASの情報が登録されているPerformance Managementシステムに，新たに同じバージョンのHTM - Agent for NASを追加した場合，HTM - Agent for NASの登録は必要ありません。

バージョンが異なるHTM - Agent for NASを，異なるホストにインストールする場合，古いバージョン，新しいバージョンの順でセットアップしてください。

PFM - Managerと同じホストにHTM - Agent for NASをインストールした場合，jpcconf agent setup（jpcagtsetup）コマンドが自動的に実行されます。共通メッセージログに「KAVE05908-I エージェント追加セットアップは正常に終了しました」と出力されるので，結果を確認してください。コマンドが正しく実行されていない場合は，コマンドを実行し直してください。コマンドの実行方法については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドの章を参照してください。

HTM - Agent for NASの情報を登録する作業では，Performance Reporterの［レポート階層］タブおよび［アラーム階層］タブに「NAS」という名前のフォルダが作成されます。［レポート階層］タブで，すでに独自に「NAS」という名前のフォルダまたはファイルを作成していた場合には，名前を変更してから作業を始めてください。

HTM - Agent for NASのセットアップファイルをコピーする

HTM - Agent for NASをインストールしたホストにあるセットアップファイルをPFM - ManagerおよびTuning Manager serverをインストールしたホストにコピーします。手順を次に示します。

Performance Reporterが起動されている場合は，停止する。

HTM - Agent for NASのセットアップファイルをバイナリーモードでコピーする。
ファイルが格納されている場所およびファイルをコピーする場所を次の表に示します。

表2-3 コピーするセットアップファイル（Windowsの場合）

HTM - Agent for NASの
セットアップファイル
コピー先

プログラム名
OS
コピー先フォルダ

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagtnw.EXE
PFM - Manager
Windows
PFM - Managerのインストール先フォルダ¥setup¥

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagtnu.Z
UNIX
/opt/jp1pc/setup/

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagtnw.EXE
Performance Reporter
Windows
Tuning Manager serverのインストール先フォルダ¥PerformanceReporter¥setup¥

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagtnu.Z
UNIX
/opt/HiCommand/TuningManager/PerformanceReporter/setup/

PFM - Managerのセットアップコマンドを実行する

PFM - Managerをインストールしたホストで，HTM - Agent for NASをPFM - Managerに登録するためのセットアップコマンドを実行します。

jpcconf agent setup -key NAS（jpcagtsetup agtn）

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf agent setupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf agent setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

注意

コマンドを実行するローカルホストのPerformance Managementのプログラムおよびサービスが完全に停止していない状態でjpcconf agent setup（jpcagtsetup）コマンドを実行した場合，エラーが発生することがあります。その場合は，Performance Managementのプログラムおよびサービスが完全に停止したことを確認したあと，再度jpcconf agent setup（jpcagtsetup）コマンドを実行してください。

PFM - Managerをインストールしたホストにコピーしたセットアップファイルは，セットアップコマンドを実行したあと，削除してもかまいません。

Performance Reporterのセットアップコマンドを実行する

Tuning Manager serverをインストールしたホストで，HTM - Agent for NASをPerformance Reporterに登録するためのセットアップコマンドを実行します。

jpcpragtsetup

Tuning Manager serverをインストールしたホストにコピーしたセットアップファイルは，セットアップコマンドを実行したあと，削除してもかまいません。

(2) インスタンス環境の設定

HTM - Agent for NASで監視するNASシステムのインスタンス情報を設定します。インスタンス情報の設定は，PFM - Agentホストで実施します。

設定するインスタンス情報を次の表に示します。セットアップの操作を始める前に，次の情報をあらかじめ確認してください。

表2-4 HTM - Agent for NASのインスタンス情報（Windowsの場合）

項目 | 説明
destination_address | VLAN使用時 | NASシステムの管理ポートの実IPアドレスを指定する※1。この項目は必須。
VLAN未使用時 | NASシステムのNICの固有IPアドレス※2を指定する※1。この項目は必須。
portnumber | NASシステムの情報収集で使用するポート番号を指定する。必ずデフォルト値（20265）を設定すること。この項目は必須。
detour_address | VLAN使用時 | NASシステムに設けられている別の管理ポートの実IPアドレスを迂回路として指定する※1。迂回路を設けない場合は省略する。
VLAN未使用時 | NASシステムに設けられている別のNICの固有IPアドレス※2を迂回路として指定する※1。迂回路を設けない場合は省略する。
detour_portnumber | NASシステムの情報収集で使用するポート番号を迂回路として指定する。迂回路を設ける場合は，必ず20265を設定すること。迂回路を設けない場合は省略する。
Store Version※3 | 使用するStoreバージョンを指定する。Storeバージョンについては「2.4.2 Storeバージョン2.0への移行」を参照のこと。デフォルト値は2.0。指定できる値は，1.0または2.0。この項目は必須。

注※1

HTM - Agent for NAS のインスタンス環境設定時のIPアドレス表記形式および入力例を次の表に示します。

表2-5 IPアドレス表記形式および入力例

指定するIPアドレス | 表記形式 | 入力例
IPv4アドレス | 10進数ドット表記 | 192.168.123.123
IPv6アドレス | 16進数コロン表記 | 2001::225:b3ff:fece:1111

注※2

NASシステムの各NICに付与されている固有IPアドレス，またはNASシステム管理者によって変更されたNASシステムの固有IPアドレスです。サービスIPアドレスではありません。

注※3

Store Versionは新規にインスタンス環境を設定するときだけ指定できる項目です。インスタンス環境を更新するときは指定できません。

注意

インスタンス環境を設定していない場合，HTM - Agent for NASのサービスを起動できません。

jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンドを使用してインスタンス環境を構築する際，インスタンス項目に誤りのある値を指定した場合でもコマンドは正常に終了します。しかし，その後レコードの収集を開始すると，エラーとなりパフォーマンスデータが収集されません。

1つの監視対象を複数のPFM - Agentのインスタンスから重複して監視することはできません。

インスタンス環境を構築するには，jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンドを使用します。

次に，jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンドの実行手順を，対話形式の場合と非対話形式の場合に分けて説明します。jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

対話形式で実行する場合

サービスキーおよびインスタンス名（32バイト以内の半角英数字で構成されるユニークな値）を指定して，jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンドを実行する。
例えば，HTM - Agent for NASのインスタンス名NS21のインスタンス環境を構築する場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcconf inst setup -key NAS -inst NS21（jpcinssetup agtn -inst NS21）

ネットワーク上のすべてのPFM - Agentのインスタンスで，ユニークなインスタンス名を使用してください。
jpcconf inst setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

NASシステムのインスタンス情報を設定する。
「表2-4 HTM - Agent for NASのインスタンス情報（Windowsの場合）」に示した項目を，コマンドの指示に従って入力してください。デフォルトで表示されている値を，項目の入力とする場合はリターンキーだけを押してください。

複数のインスタンスで稼働させる場合は，1および2の手順を繰り返し，各インスタンスについて設定してください。

非対話形式で実行する場合

jpcconf inst setupコマンドで，定義ファイルのテンプレートを作成する。
次のようにコマンドを実行します。

jpcconf inst setup -key NAS -noquery -template 定義ファイル名

インスタンス環境の設定項目に対応するセクションおよびラベルが定義ファイルに出力されます。なお，［Instance Definitions］セクションのラベルに対応する値は，空白のままです。

手順1で作成した定義ファイルのテンプレートを編集する。
インスタンス環境に合わせてテンプレートの設定値を編集します。定義ファイルで指定するプロダクト固有のラベルについては，「表2-4 HTM - Agent for NASのインスタンス情報（Windowsの場合）」を参照してください。

jpcconf inst setupコマンドで，NASシステムのインスタンス情報を設定する。
インスタンス名を「NS21」とするインスタンス環境を設定する場合のコマンド実行例を次に示します。インスタンス名には，32バイト以内の半角英数字で構成されるユニークな値を指定します。-inputオプションには，手順2で編集した定義ファイルを指定します。

jpcconf inst setup -key NAS -inst NS21 -noquery -input 定義ファイル名

重要

定義ファイルにパスワードなどの秘匿情報が含まれる場合，定義ファイルはセキュリティを確保した安全な場所に保存し，使用後は削除するようにしてください。また，定義ファイルをホスト間で転送したいときには，SFTP（SSHトンネル経由のFTP）など，盗聴のおそれがない安全な方法を使用することをお勧めします。

複数のインスタンスで稼働させる場合は，1から3の手順を繰り返し，各インスタンスについて設定してください。

すべての入力が終了すると，インスタンス環境が構築されます。

構築されるインスタンス環境を次に示します。

インスタンス環境のフォルダ構成
次のフォルダ下にインスタンス環境が構築されます。
物理ホストの場合：インストール先フォルダ¥agtn
論理ホストの場合：環境ディレクトリ¥jp1pc¥agtn
構築されるインスタンス環境のフォルダ構成を次に示します。

表2-6 インスタンス環境のフォルダ構成（Windowsの場合）

フォルダ名・ファイル名 | 説明
agent | インスタンス名 | jpcagt.ini | Agent Collectorサービス起動情報ファイル
jpcagt.ini.model※ | Agent Collectorサービス起動情報ファイルのモデルファイル
log | Agent Collectorサービス内部ログファイル格納フォルダ
store | インスタンス名 | *.DAT | データモデル定義ファイル
backup | 標準のデータベースバックアップ先フォルダ
dump | 標準のデータベースエクスポート先フォルダ
import | 標準のデータベースインポート先フォルダ（Storeバージョン2.0の場合）
jpcsto.ini | Agent Storeサービス起動情報ファイル
jpcsto.ini.model※ | Agent Storeサービス起動情報ファイルのモデルファイル
log | Agent Storeサービス内部ログファイル格納フォルダ
partial | 標準のデータベース部分バックアップ先フォルダ（Storeバージョン2.0の場合）
STPD | PDレコードタイプのパフォーマンスデータ格納先フォルダ（Storeバージョン2.0の場合）
STPI | PIレコードタイプのパフォーマンスデータ格納先フォルダ（Storeバージョン2.0の場合）

注※

インスタンス環境を構築した時点の設定値に戻したいときに使用します。

インスタンス環境のサービスID
インスタンス環境のサービスIDは次のようになります。

プロダクトID 機能ID インスタンス番号 インスタンス名 [ホスト名]

HTM - Agent for NASの場合，インスタンス名にはjpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンドで指定したインスタンス名が表示されます。
サービスIDについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，付録に記載されている命名規則を参照してください。

インスタンス環境のWindowsのサービス名
インスタンス環境のWindowsのサービス名は次のようになります。

Agent Collectorサービス：PFM - Agent for NAS インスタンス名

Agent Storeサービス：PFM - Agent Store for NAS インスタンス名

Windowsのサービス名については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，付録に記載されている命名規則を参照してください。

(3) ネットワークの設定[図]

Performance Managementを使用するネットワーク構成に応じて行う設定です。

ネットワークの設定には次の2つの項目があります。

IPアドレスを設定する
Performance Managementを複数のLANに接続されたネットワークで使用するときに設定します。複数のIPアドレスを設定するには，jpchostsファイルにホスト名とIPアドレスを定義します。設定したjpchostsファイルはPerformance Managementシステム全体で統一させてください。
詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ポート番号を設定する
Performance Managementが使用するポート番号を設定できます。Name ServerサービスおよびStatus Serverサービスに設定するポート番号については，Performance Managementシステム内の全ホストで同じ番号にする必要があります。ほかのPerformance Managementのサービスについても運用での混乱を避けるため，ポート番号とサービス名は，Performance Managementシステム全体で統一させてください。
ポート番号の設定の詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(4) ログのファイルサイズ変更[図]

Performance Managementの稼働状況を，Performance Management独自のログファイルに出力します。このログファイルを「共通メッセージログ」と呼びます。共通メッセージログのファイルサイズを設定する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(5) パフォーマンスデータの格納先の変更[図]

HTM - Agent for NASで管理されるパフォーマンスデータを格納するデータベースの保存先，バックアップ先，エクスポート先またはインポート先のフォルダを変更したい場合に，必要な設定です。

パフォーマンスデータは，デフォルトで，次の場所に保存されます。

保存先：インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥

バックアップ先：インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥backup¥

部分バックアップ先：インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥partial¥

エクスポート先：インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥dump¥

インポート先：インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥import¥

注

論理ホストで運用する場合のデフォルトの保存先については，「インストール先フォルダ」を「環境ディレクトリ※¥jp1pc」に読み替えてください。

注※

環境ディレクトリは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリです。

詳細については，「2.4.1 パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

(6) HTM - Agent for NASの接続先PFM - Managerの設定

PFM - Agentがインストールされているホストで，そのPFM - Agentを管理するPFM - Managerを設定します。接続先のPFM - Managerを設定するには，jpcconf mgrhost define（jpcnshostname）コマンドを使用します。

注意

同一ホスト上に，複数のPFM - Agentがインストールされている場合でも，接続先に指定できるPFM - Managerは，1つだけです。PFM - Agentごとに異なるPFM - Managerを接続先に設定することはできません。

PFM - AgentとPFM - Managerが同じホストにインストールされている場合，PFM - Agentの接続先PFM - ManagerはローカルホストのPFM - Managerとなります。この場合，接続先のPFM - ManagerをほかのPFM - Managerに変更できません。

手順を次に示します。

Performance Managementのプログラムおよびサービスを停止する。
セットアップを実施する前に，ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。
jpcconf mgrhost define（jpcnshostname）コマンド実行時に，Performance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，停止を問い合わせるメッセージが表示されます。

接続先のPFM - Managerホストのホスト名を指定して，jpcconf mgrhost define（jpcnshostname）コマンドを実行する。
例えば，接続先のPFM - Managerがホストhost01上にある場合，次のように指定します。

jpcconf mgrhost define -host host01（jpcnshostname -s host01）

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf mgrhost defineコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf mgrhost defineコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(7) 動作ログ出力の設定[図]

アラーム発生時に動作ログを出力したい場合に必要な設定です。動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

設定方法については，「付録I. 動作ログの出力」を参照してください。

2.1.5 運用開始の前に

この項の構成

(1) セキュリティ関連プログラムがインストールされている場合の注意事項

(2) HTM - Agent for NASが稼働するホストに関する注意事項

(1) セキュリティ関連プログラムがインストールされている場合の注意事項

ファイルへの入出力動作をリアルタイムに監査する機能を持つセキュリティ関連プログラムをTuning Managerシリーズプログラムと同時に使用する場合，セキュリティ関連プログラムがTuning Managerシリーズプログラムによるパフォーマンスデータの格納やログ出力などの動作を監査すると，Tuning Managerシリーズプログラムの処理性能が極端に低下するなどの問題が発生するおそれがあります。

このような問題の発生を防ぐためには，セキュリティ関連プログラム側で「付録G. ファイルおよびディレクトリ一覧」に示すディレクトリ，または「付録D. プロセス一覧」に示すプロセスをファイル入出力動作監査の対象外とする設定を実施してください。

(2) HTM - Agent for NASが稼働するホストに関する注意事項

仮想化システムなどを使用してHTM - Agent for NASが稼働するOSの環境を複製する場合，複製した環境をほかのホストに適用しないでください。複製した環境では，HTM - Agent for NASの起動に失敗するおそれがあります。

2.2 アンインストールとアンセットアップ

ここでは，HTM - Agent for NASをアンインストールおよびアンセットアップする手順を示します。

この節の構成

2.2.1 アンインストールとアンセットアップの前に

2.2.2 アンセットアップ手順

2.2.3 アンインストール手順

2.2.1 アンインストールとアンセットアップの前に

ここでは，HTM - Agent for NASをアンインストールおよびアンセットアップするときの注意事項を次に示します。

この項の構成

(1) アンインストールに必要なOSユーザー権限に関する注意事項

(2) ネットワークに関する注意事項

(3) プログラムに関する注意事項

(4) サービスに関する注意事項

(5) セキュリティ関連プログラムに関する注意事項

(6) その他の注意事項

(7) 仮想化システムでのアンインストールについて

(1) アンインストールに必要なOSユーザー権限に関する注意事項

PFM - Agentをアンインストールするときは，必ず，Administrators権限を持つアカウントで実行してください。

(2) ネットワークに関する注意事項

Performance Managementプログラムをアンインストールしても，servicesファイルに定義されたポート番号は削除されません。アンインストール前に，jpcconf port define（jpcnsconfig port）コマンドでポート番号の設定を解除してください。

(3) プログラムに関する注意事項

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままアンインストールした場合，ファイルやフォルダが残ることがあります。この場合は，手動でインストール先フォルダ以下をすべて削除してください。

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままアンインストールした場合，システムの再起動を促すメッセージが出力されることがあります。この場合，システムを再起動して，アンインストールを完了させてください。

同一ホストにPFM - BaseとPFM - Agentがインストールされている場合，PFM - AgentをアンインストールしないとPFM - Baseをアンインストールできません。この場合，PFM - Agent，PFM - Baseの順にアンインストールしてください。また，PFM - ManagerとPFM - Agentがインストールされているホストの場合も同様に，PFM - ManagerのアンインストールはPFM - Agentをアンインストールしないと実行できません。この場合，PFM - Agent，PFM - Managerの順にアンインストールしてください。

(4) サービスに関する注意事項

PFM - Agentをアンインストールしただけでは，jpctool service list（jpcctrl list）コマンドで表示できるサービスの情報は削除されません。この場合，jpctool service delete（jpcctrl delete）コマンドを使用してサービスの情報を削除してください。

(5) セキュリティ関連プログラムに関する注意事項

次に示すプログラムがインストールされていないかどうか確認してください。インストールされている場合，次の説明に従って対処してください。

セキュリティ監視プログラム
セキュリティ監視プログラムを停止するか，または設定を変更して，HTM - Agent for NASのアンインストールが妨げられないようにしてください。

ウィルス検出プログラム
ウィルス検出プログラムを停止してからHTM - Agent for NASをアンインストールすることを推奨します。
HTM - Agent for NASのアンインストール中にウィルス検出プログラムが稼働している場合，アンインストールの速度が低下したり，アンインストールが実行できなかったり，または正しくアンインストールできなかったりすることがあります。

プロセス監視プログラム
プロセス監視プログラムを停止するか，または設定を変更して，HTM - Agent for NASのサービスまたはプロセスを監視しないようにしてください。
HTM - Agent for NASのアンインストール中に，プロセス監視プログラムによって，これらのサービスまたはプロセスが起動されたり停止されたりすると，アンインストールに失敗することがあります。

(6) その他の注意事項

Tuning Manager serverがインストールされているホストから，Performance Managementプログラムをアンインストールする場合は，ブラウザーの画面をすべて閉じてからアンインストールを実施してください。

HTM - Agent for NASをアンインストールすると，作成したパフォーマンスデータも一緒に削除されてしまうため，そのパフォーマンスデータを使用できなくなります。

(7) 仮想化システムでのアンインストールについて

仮想化システムからのHTM - Agent for NASのアンインストール手順およびアンセットアップ手順は，非仮想化システムの場合と同じです。アンセットアップ手順については「2.2.2 アンセットアップ手順」を，アンインストール手順については「2.2.3 アンインストール手順」を参照してください。

2.2.2 アンセットアップ手順

ここでは，HTM - Agent for NASをアンセットアップする手順を説明します。

この項の構成

(1) インスタンス環境のアンセットアップ

(1) インスタンス環境のアンセットアップ

インスタンス環境をアンセットアップするには，まず，インスタンス名を確認し，インスタンス環境を削除します。インスタンス環境の削除は，PFM - Agentホストで実施します。

インスタンス名を確認するには，jpcconf inst list（jpcinslist）コマンドを使用します。また，構築したインスタンス環境を削除するには，jpcconf inst unsetup（jpcinsunsetup）コマンドを使用します。

インスタンス環境を削除する手順を次に示します。

インスタンス名を確認する。
HTM - Agent for NASを示すサービスキーを指定して，jpcconf inst list（jpcinslist）を実行します。

jpcconf inst list -key NAS（jpcinslist agtn）

設定されているインスタンス名がNS21の場合，NS21と表示されます。

インスタンス環境のPFM - Agentのサービスが起動されている場合は，停止する。
サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

インスタンス環境を削除する。
HTM - Agent for NASを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcconf inst unsetup（jpcinsunsetup）コマンドを実行します。
設定されているインスタンス名がNS21の場合，次のように指定します。

jpcconf inst unsetup -key NAS -inst NS21（jpcinsunsetup agtn -inst NS21）

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf inst unsetupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf inst unsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。
jpcconf inst unsetup（jpcinsunsetup）コマンドが正常終了すると，インスタンス環境として構築されたフォルダ，サービスIDおよびWindowsのサービスが削除されます。なお，指定したインスタンス名のサービスが起動されている場合は，停止を問い合わせるメッセージが表示されます。

注意

インスタンス環境をアンセットアップしても，jpctool service list（jpcctrl list）コマンドで表示できるサービスの情報は削除されません。この場合，jpctool service delete（jpcctrl delete）コマンドを使用してサービスの情報を削除したあと，PFM - ManagerおよびPerformance Reporterを再起動してください。次に指定例を示します。

インスタンス名：NS21

ホスト名：host03

Agent CollectorサービスのサービスID：NA1NS21[host03]

Agent StoreサービスのサービスID：NS1NS21[host03]

jpctool service delete -id N?1NS21[host03] -host host03（jpcctrl delete N?1NS21[host03] host=host03）

コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

2.2.3 アンインストール手順

HTM - Agent for NASをアンインストールする手順を説明します。

HTM - Agent for NASをアンインストールするホストに，Administrators権限でログインする。

ローカルホストでPerformance ManagementおよびTuning Managerシリーズのサービスを停止する。
サービス情報を表示して，サービスが起動されていないか確認してください。Performance Managementのサービス情報の表示方法およびサービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。Tuning Managerシリーズのサービス情報の表示方法およびサービスの停止方法については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tuning Manager Software 運用管理ガイド」のTuning Manager serverの管理と設定について説明している章を参照してください。
ローカルホストでPerformance ManagementおよびTuning Managerシリーズのサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。なお，停止するサービスは物理ホスト上および論理ホスト上のすべてのサービスです。

アンインストールするPerformance Managementプログラムを選択する。
Windowsの［コントロールパネル］で［プログラムの追加と削除］を選択して，アンインストールするPerformance Managementプログラムを選択します。

［削除］を選択し，［OK］ボタンをクリックする。または，［アンインストール］を選択する。
選択したプログラムがアンインストールされます。

2.3 HTM - Agent for NASのシステム構成の変更

監視対象システムのネットワーク構成の変更や，ホスト名の変更などに応じて，HTM - Agent for NASのシステム構成を変更する場合があります。

HTM - Agent for NASのシステム構成を変更する場合，PFM - ManagerやPerformance Reporterの設定変更もあわせて行う必要があります。Performance Managementのシステム構成を変更する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

2.4 HTM - Agent for NASの運用方式の変更

収集した稼働監視データの運用手順の変更などで，パフォーマンスデータの格納先や，インスタンス環境といった，HTM - Agent for NASの運用方式を変更する場合があります。

Performance Management全体の運用方式を変更する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

この節の構成

2.4.1 パフォーマンスデータの格納先の変更

2.4.2 Storeバージョン2.0への移行

2.4.3 インスタンス環境の更新の設定

2.4.1 パフォーマンスデータの格納先の変更

ここではパフォーマンスデータの格納先の変更方法について説明します。

重要

Windowsリソース保護機能（WRP）が適用されたフォルダをパフォーマンスデータの格納先に指定しないでください。HTM - Agent for NASは，Windowsリソース保護機能（WRP）が適用されたフォルダにパフォーマンスデータを格納できません。

この項の構成

(1) jpcconf db define（jpcdbctrl config）コマンドを使用して設定を変更する

(2) jpcsto.iniファイルを編集して設定を変更する（Storeバージョン1.0の場合だけ）

(1) jpcconf db define（jpcdbctrl config）コマンドを使用して設定を変更する

Storeデータベースで管理されるパフォーマンスデータの，次のデータ格納先フォルダを変更したい場合は，jpcconf db define（jpcdbctrl config）コマンドで設定します。Storeデータベースの格納先フォルダを変更する前に収集したパフォーマンスデータが必要な場合は，jpcconf db define（jpcdbctrl config）コマンドの-moveオプションを使用してください。

保存先フォルダ

バックアップ先フォルダ

部分バックアップ先フォルダ※

エクスポート先フォルダ

インポート先フォルダ※

注※

Storeバージョン2.0使用時だけ設定できます。

jpcconf db define（jpcdbctrl config）コマンドで設定するオプション名，設定できる値の範囲などを次の表に示します。

表2-7 パフォーマンスデータの格納先を変更するコマンドの設定項目（Windowsの場合）

説明 | オプション名 | 設定できる値（Storeバージョン1.0）※1 | 設定できる値（Storeバージョン2.0）※1 | デフォルト値※2
パフォーマンスデータの保存先フォルダ | sd | 1～127バイトのフォルダ名※3 | 1～214バイトのフォルダ名※3 | インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名
パフォーマンスデータのバックアップ先フォルダ | bd | 1～127バイトのフォルダ名※3 | 1～211バイトのフォルダ名※3 | インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥backup
パフォーマンスデータの部分バックアップ先フォルダ | pbd | － | 1～214バイトのフォルダ名※3 | インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥partial
パフォーマンスデータを退避する場合の最大世代番号 | bs | 1～9 | 1～9 | 5
パフォーマンスデータのエクスポート先フォルダ | dd | 1～127バイトのフォルダ名※3 | 1～127バイトのフォルダ名※3 | インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥dump
パフォーマンスデータのインポート先フォルダ | id | － | 1～222バイトのフォルダ名※3 | インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥import

（凡例）

－：設定できません。

注※1

フォルダ名は，Storeデータベースのデフォルト格納先フォルダ（インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名）からの相対パスか，または絶対パスで指定してください。

注※2

論理ホスト運用の場合のデフォルト値については，「インストール先フォルダ」を「環境ディレクトリ¥jp1pc」に読み替えてください。

注※3

指定できる文字は，次の文字を除く，半角英数字，半角記号および半角空白です。

; , * ? ' " < > |

(2) jpcsto.iniファイルを編集して設定を変更する（Storeバージョン1.0の場合だけ）

Storeバージョン1.0使用時は，jpcsto.iniを直接編集して変更できます。

jpcsto.iniの設定項目

jpcsto.iniファイルで編集するラベル名，設定できる値の範囲などを次の表に示します。

表2-8 パフォーマンスデータの格納先の設定項目（jpcsto.iniの[Data Section]セクション）（Windowsの場合）

説明 | ラベル名 | 設定できる値（Storeバージョン1.0）※1 | デフォルト値※2
パフォーマンスデータの保存先フォルダ | Store Dir※3 | 1～127バイトのフォルダ名 | インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名
パフォーマンスデータのバックアップ先フォルダ | Backup Dir※3 | 1～127バイトのフォルダ名 | インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥backup
パフォーマンスデータを退避する場合の最大世代番号 | Backup Save | 1～9 | 5
パフォーマンスデータのエクスポート先フォルダ | Dump Dir※3 | 1～127バイトのフォルダ名 | インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥dump

注※1

フォルダ名は，Storeデータベースのデフォルト格納先フォルダ（インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名）からの相対パスか，または絶対パスで指定してください。

指定できる文字は，次の文字を除く，半角英数字，半角記号および半角空白です。
; , * ? ' " < > |

指定値に誤りがある場合，Agent Storeサービスは起動できません。

注※2

論理ホスト運用の場合のデフォルト値については，「インストール先フォルダ」を「環境ディレクトリ¥jp1pc」に読み替えてください。

注※3

Store Dir，Backup Dir，およびDump Dirには，それぞれ重複したフォルダを指定できません。

jpcsto.iniファイルの編集前の準備

Storeデータベースの格納先フォルダを変更する場合は，変更後の格納先フォルダを事前に作成しておいてください。

Storeデータベースの格納先フォルダを変更すると，変更前に収集したパフォーマンスデータを使用できなくなります。変更前に収集したパフォーマンスデータが必要な場合は，次に示す手順でデータを引き継いでください。

jpctool db backup（jpcctrl backup）コマンドでStoreデータベースに格納されているパフォーマンスデータのバックアップを採取する。

「jpcsto.iniファイルの編集手順」に従ってStoreデータベースの格納先フォルダを変更する。

jpctool db restore（jpcresto）コマンドで変更後のフォルダにバックアップデータをリストアする。

jpcsto.iniファイルの編集手順

手順を次に示します。

Performance Managementのサービスを停止する。
ローカルホストでPFM - Agentのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。

テキストエディターなどで，jpcsto.iniファイルを開く。

パフォーマンスデータの格納先フォルダなどを変更する。
次に示す網掛け部分を，必要に応じて修正してください。
[図]

注意

行頭および「=」の前後には空白文字を入力しないでください。

各ラベルの値の「.」は，Agent StoreサービスのStoreデータベースのデフォルト格納先フォルダ（インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名）を示します。格納先を変更する場合，その格納先フォルダからの相対パスか，または絶対パスで記述してください。

jpcsto.iniファイルには，データベースの格納先フォルダ以外にも，定義情報が記述されています。[Data Section]セクション以外の値は変更しないようにしてください。[Data Section]セクション以外の値を変更すると，Performance Managementが正常に動作しなくなることがあります。

jpcsto.iniファイルを保存して閉じる。

Performance Managementのプログラムおよびサービスを起動する。

注意

この手順でStoreデータベースの保存先フォルダを変更した場合，パフォーマンスデータファイルは変更前のフォルダから削除されません。これらのファイルが不要な場合は，次に示すファイルを削除してください。

拡張子が.DBであるすべてのファイル

拡張子が.IDXであるすべてのファイル

2.4.2 Storeバージョン2.0への移行

Storeデータベースの保存形式には，バージョン1.0と2.0の2種類があります。Storeバージョン2.0の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」を参照してください。

Storeバージョン2.0は，PFM - BaseまたはPFM - Managerのバージョン08-10以降の環境に，05-70以降のHTM - Agent for NASを新規インストールした場合にデフォルトで利用できます。既存の環境がStoreバージョン1.0で稼働している場合，05-70以降のHTM - Agent for NASをインストールしても，Storeバージョン1.0で稼働する設定のままとなります。この場合，セットアップコマンドを使用してStoreバージョン2.0に移行してください。

何らかの理由によってStoreバージョン1.0に戻す必要がある場合は，Storeバージョン2.0をアンセットアップしてください。

この項の構成

(1) Storeバージョン2.0のセットアップ

(2) Storeバージョン2.0のアンセットアップ

(3) 注意事項

(1) Storeバージョン2.0のセットアップ

Storeバージョン2.0へ移行する場合のセットアップ手順について説明します。

Storeデータベースの保存条件を設計する。
Storeバージョン2.0導入に必要なシステムリソースが，実行環境に適しているかどうかを確認してください。必要なシステムリソースを次に示します。

ディスク容量

ファイル数

1プロセスがオープンするファイル数

これらの値は保存条件の設定によって調節できます。実行環境の保有しているリソースを考慮して保存条件を設計してください。システムリソースの見積もりについては，「付録A. システム見積もり」を参照してください。

Agent Storeサービスが使用するフォルダを設定する。
Storeバージョン2.0に移行する場合に，Storeバージョン1.0でのフォルダ設定では，Agent Storeサービスが起動しないことがあります。このため，Agent Storeサービスが使用するフォルダの設定を見直す必要があります。Agent Storeサービスが使用するフォルダの設定はjpcconf db define（jpcdbctrl config）コマンドを使用して表示および変更できます。
Storeバージョン2.0は，Storeデータベースの作成先フォルダやバックアップ先フォルダの最大長がStoreバージョン1.0と異なります。Storeバージョン1.0でフォルダの設定を相対パスに変更している場合，絶対パスに変換した値がStoreバージョン2.0でのフォルダ最大長の条件を満たしているか確認してください。Storeバージョン2.0のフォルダ最大長は214バイトです。フォルダ最大長の条件を満たしていない場合は，Agent Storeサービスが使用するフォルダの設定を変更したあと，手順3以降に進んでください。

セットアップコマンドを実行する。
Storeバージョン2.0に移行するため，次の例のようにコマンドを実行します。ここでは，インスタンス名をNS21としています。

jpcconf db vrset -ver 2.0 -key NAS -inst NS21（jpcdbctrl setup -key agtn -inst NS21）

jpcconf db vrset（jpcdbctrl setup）コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

Storeデータベースの保存条件を設定する。
手順1の見積もり時に設計した保存条件を設定してください。Agent Storeサービスを起動して，Performance Reporterで設定してください。

(2) Storeバージョン2.0のアンセットアップ

Storeバージョン2.0はjpcconf db vrset -ver 1.0（jpcdbctrl unsetup）を使用してアンセットアップします。Storeバージョン2.0をアンセットアップすると，Storeデータベースのデータはすべて初期化され，Storeバージョン1.0に戻ります。

jpcconf db vrset（jpcdbctrl unsetup）コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

(3) 注意事項

移行についての注意事項を次に示します。

Storeバージョン1.0からStoreバージョン2.0に移行する場合

StoreデータベースをStoreバージョン1.0からStoreバージョン2.0に移行した場合，PIレコードタイプのレコードの保存期間の設定は引き継がれますが，PDレコードタイプのレコードについては，以前の設定値（保存レコード数）に関係なくデフォルトの保存日数がレコードごとに設定され，保存日数以前に収集されたデータは削除されます。

例えば，Storeバージョン1.0で，Collection Intervalが3,600秒のPDレコードの保存レコード数を1,000に設定していた場合，PDレコードは1日に24レコード保存されることになるので，1,000÷24≒約42日分のデータが保存されています。このStoreデータベースをStoreバージョン2.0へ移行した結果，デフォルト保存日数が10日に設定されたとすると，11日以上前のデータは削除されて参照できなくなります。

Storeバージョン2.0へ移行する前に，PDレコードタイプのレコードの保存レコード数の設定を確認し，Storeバージョン2.0でのデフォルト保存日数以上のデータが保存される設定となっている場合は，jpctool db dump（jpcctrl dump）コマンドでデータベース内のデータを出力してください。Storeバージョン2.0でのデフォルト保存日数については，「A.2.4 Storeデータベース（Storeバージョン2.0）のディスク占有量」を参照してください。

Storeバージョン2.0からStoreバージョン1.0に戻す場合

Storeバージョン2.0をアンセットアップすると，データは初期化されます。このため，Storeバージョン1.0に変更する前に，jpctool db dump（jpcctrl dump）コマンドでStoreバージョン2.0の情報を出力してください。

2.4.3 インスタンス環境の更新の設定

インスタンス環境を更新したい場合は，インスタンス名を確認し，インスタンス情報を更新します。インスタンス情報の設定は，PFM - Agentホストで実施します。

更新する情報は，次の表であらかじめ確認してください。

表2-9 HTM - Agent for NASのインスタンス環境更新の可否（Windowsの場合）

項目 | 説明
destination_address | VLAN使用時 | この値は更新できる。NASシステムの管理ポートの実IPアドレスを指定する※1。この項目は必須。
VLAN未使用時 | この値は更新できる。NASシステムのNICの固有IPアドレス※2を指定する※1。この項目は必須。
portnumber | この値は更新できる。NASシステムの情報収集で使用するポート番号を指定する。必ずデフォルト値（20265）を設定すること。この項目は必須。
detour_address | VLAN使用時 | この値は更新できる。NASシステムに設けられている別の管理ポートの実IPアドレスを迂回路として指定する※1。この項目を未設定の状態にしたい場合は，スペースを指定する。
VLAN未使用時 | この値は更新できる。NASシステムに設けられている別のNICの固有IPアドレス※2を迂回路として指定する※1。この項目を未設定の状態にしたい場合は，スペースを指定する。
detour_portnumber | この値は更新できる。NASシステムの情報収集で使用するポート番号を迂回路として指定する。迂回路を設ける場合は，必ず20265を設定すること。この項目を未設定の状態にしたい場合は，スペースを指定する。

注※1

HTM - Agent for NAS のインスタンス環境更新時のIPアドレス表記形式および入力例を次の表に示します。

表2-10 IPアドレス表記形式および入力例

指定するIPアドレス | 表記形式 | 入力例
IPv4アドレス | 10進数ドット表記 | 192.168.123.123
IPv6アドレス | 16進数コロン表記 | 2001::225:b3ff:fece:1111

注※2

NASシステムの各NICに付与されている固有IPアドレス，またはNASシステム管理者によって変更されたNASシステムの固有IPアドレスです。サービスIPアドレスではありません。

インスタンス名を確認するには，jpcconf inst list（jpcinslist）コマンドを使用します。また，インスタンス環境を更新するには，jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンドを使用します。

インスタンス環境を更新する手順を次に示します。複数のインスタンス環境を更新する場合は，この手順を繰り返し実施します。

インスタンス名を確認する。
HTM - Agent for NASを示すサービスキーを指定して，jpcconf inst list（jpcinslist）コマンドを実行します。

jpcconf inst list -key NAS（jpcinslist agtn）

設定されているインスタンス名がNS21の場合，NS21と表示されます。

更新したいインスタンス環境のHTM - Agent for NASのサービスが起動されている場合は，停止する。
サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。
jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンド実行時に，更新したいインスタンス環境のサービスが起動されている場合は，確認メッセージが表示され，サービスを停止できます。サービスを停止した場合は，更新処理が続行されます。サービスを停止しなかった場合は，更新処理が中断されます。

HTM - Agent for NASを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンドを実行する。
インスタンス名がNS21のインスタンス環境を更新する場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcconf inst setup -key NAS -inst NS21（jpcinssetup agtn -inst NS21）

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf inst setupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf inst setupコマンドを非対話形式で実行する手順については，「2.1.4 HTM - Agent for NASのセットアップ手順」の「(2) インスタンス環境の設定」を参照してください。なお，jpcconf inst setupコマンドを非対話形式で実行する場合，手順4の作業は不要です。

NASシステムのインスタンス情報を更新する。
「表2-9 HTM - Agent for NASのインスタンス環境更新の可否（Windowsの場合）」に示した項目を，コマンドの指示に従って入力します。現在設定されている値が表示されます。表示された値を変更しない場合は，リターンキーだけを押してください。すべての入力が終了すると，インスタンス環境が更新されます。

更新したインスタンス環境のサービスを再起動する。
サービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

注意

監視対象のNASシステムを変更する場合は，インスタンス環境を削除したあと，再作成してください。

コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

2.5 バックアップとリストア

HTM - Agent for NASのバックアップおよびリストアについて説明します。

障害が発生してシステムが壊れた場合に備えて，HTM - Agent for NASの設定情報のバックアップを取得してください。また，HTM - Agent for NASをセットアップしたときなど，システムを変更した場合にもバックアップを取得してください。

なお，Performance Managementのシステム全体のバックアップおよびリストアについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のバックアップとリストアについて説明している章を参照してください。

この節の構成

2.5.1 バックアップ

2.5.2 リストア

2.5.1 バックアップ

バックアップはファイルをコピーするなど，任意の方法で取得してください。バックアップを取得する際は，HTM - Agent for NASのサービスを停止した状態で実行してください。

HTM - Agent for NASの設定情報のバックアップ対象ファイルを次の表に示します。

表2-11 HTM - Agent for NASのバックアップ対象ファイル（Windowsの場合）

ディレクトリ名 | ファイル名 | 説明
インストール先フォルダ | instagtn.ini | HTM - Agent for NASインストール情報ファイル
インストール先フォルダ¥agtn¥agent | agtlist.ini | Agent Collectorサービスインスタンス定義ファイル
インストール先フォルダ¥agtn¥agent¥インスタンス名 | jpcagt.ini | Agent Collectorサービス起動情報ファイル
インストール先フォルダ¥agtn¥store | stolist.ini | Agent Storeサービスインスタンス定義ファイル
インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名 | jpcsto.ini | Agent Storeサービス設定ファイル

注意

HTM - Agent for NASのバックアップを取得する際は，取得した環境の製品バージョン番号を管理するようにしてください。

2.5.2 リストア

HTM - Agent for NASの設定情報をリストアする場合は，次に示す前提条件を確認した上で，バックアップ対象ファイルを元の位置にコピーしてください。バックアップした設定情報ファイルで，ホスト上の設定情報ファイルを上書きします。

この項の構成

(1) 前提条件

(1) 前提条件

HTM - Agent for NASがインストール済みであること。

HTM - Agent for NASのサービスが停止していること。

リストア対象ホストのシステム構成がバックアップしたときと同じであること。※

バックアップしたホスト名とリストアするホスト名が一致していること。

バックアップ環境のPFM 製品構成情報（PFM 製品形名とそのバージョンおよびHTM - Agent for NASのインスタンス名およびインスタンス数）がリストア対象のPFM 製品構成情報と一致していること。

注※

リストア対象ホストのHTM - Agent for NASの次の内容が同じであることを意味します。

ネットワーク構成（ホスト名，IP アドレス）

インスタンス名，監視対象名

製品バージョン

注意

HTM - Agent for NASの設定情報をリストアする場合，バックアップを取得した環境とリストアする環境の製品バージョン番号が完全に一致している必要があります。インストール済みの製品のバージョンの確認方法については，「2.1.1 インストールとセットアップの前に」の「(8) インストール済みのHTM - Agent for NASのバージョンを確認する」を参照してください。リストアの可否についての例を次に示します。

リストアできるケース
HTM - Agent for NAS v7.4.1-00 でバックアップした設定情報をHTM - Agent for NAS v7.4.1-00 にリストアする。

リストアできないケース
・HTM - Agent for NAS v7.4.0-00 でバックアップした設定情報をHTM - Agent for NAS v7.4.1-00 にリストアする。
・HTM - Agent for NAS v7.4.0-00 でバックアップした設定情報をHTM - Agent for NAS v7.4.0-01 にリストアする。

2.6 JP1/NETM/DMを使用したリモートインストール

JP1/NETM/DMは，ネットワークを利用して，ソフトウェアの配布やクライアントの資産管理を実現するシステムです。

JP1/NETM/DMを使用すると，分散している複数のホストに一括してHTM - Agent for NASをリモートインストールできます。ここでは，HTM - Agent for NASをリモートインストールするための手順として，JP1/NETM/DMを使用したHTM - Agent for NASのパッケージング，HTM - Agent for NASの配布指令の作成および登録，ならびに配布指令の実行について説明します。

この節の構成

2.6.1 リモートインストールの概要

2.6.2 HTM - Agent for NASのパッケージング

2.6.3 HTM - Agent for NASの配布指令の作成および登録

2.6.4 HTM - Agent for NASの配布指令の実行

2.6.1 リモートインストールの概要

リモートインストールの流れおよびリモートインストールをする場合のシステム構成について説明します。

この項の構成

(1) リモートインストールの流れ

(2) 前提条件

(1) リモートインストールの流れ

次の図に示す流れに従って，HTM - Agent for NASをリモートインストールしてください。

図2-3 リモートインストールの流れ（Windowsの場合）

(2) 前提条件

JP1/NETM/DMを使用してHTM - Agent for NASをリモートインストールするための条件を示します。

プログラム

HTM - Agent for NASをリモートインストールする環境を構築するためには，次の製品が必要です。なお，各製品のバージョンについては，「ソフトウェア添付資料」の機能別／条件付き前提ソフトウェアについて説明している個所を参照してください。

JP1/NETM/DM Manager
配布管理システムに必要です。配布管理システムとは，ソフトウェアを配布先システムにインストールし，インストール状況やインストール先の状態を管理するシステムです。

JP1/NETM/DM Client
資源登録システム，およびHTM - Agent for NASをインストールするすべてのホストに必要です。資源登録システムとは，ソフトウェアを配布管理システムへ登録するシステムです。

JP1/NETM/DM Managerの詳細については，マニュアル「JP1/NETM/DM 運用ガイド1（Windows(R)用）」，および「JP1/NETM/DM 運用ガイド2（Windows(R)用）」を参照してください。

JP1/NETM/DM Clientの詳細については，マニュアル「JP1/NETM/DM 導入・設計ガイド（Windows(R)用）」，「JP1/NETM/DM 構築ガイド（Windows(R)用）」，「JP1/NETM/DM 運用ガイド1（Windows(R)用）」，および「JP1/NETM/DM 運用ガイド2（Windows(R)用）」を参照してください。

システム構成

JP1/NETM/DMを使用してHTM - Agent for NASをリモートインストールする場合のシステム構成を次の図に示します。

図2-4 JP1/NETM/DMを使用してHTM - Agent for NASをリモートインストールする場合のシステム構成（Windowsの場合）

まず，資源登録システムから配布管理システムにHTM - Agent for NASを登録（パッケージング）します。次に配布管理システムで，HTM - Agent for NASのインストール先などを指定した配布指令を作成して登録します。配布指令を実行すると，HTM - Agent for NASが配布先システムにインストールされます。

配布指令を実行すると，配布先システムには展開前のHTM - Agent for NASが一時的に格納されます。配布先システムのHTM - Agent for NASの一時的な格納場所には，十分な空き容量を確保してください。

2.6.2 HTM - Agent for NASのパッケージング

資源登録システムから配布管理システムへHTM - Agent for NASを登録します。この操作は資源登録システムで実行します。

資源登録システムにログインする。

Hitachi Command Suite製品のインストール用DVD-ROMをセットする。

ローカルディスク上からパッケージングをする場合，DVD-ROM内にあるHTM - Agent for NASのファイルをローカルディスク上の任意のフォルダにコピーする。

パッケージャを起動する。

Windows Server 2003およびWindows Server 2008の場合
［スタート］－［すべてのプログラム］－［JP1_NETM_DM Client］－［ソフトウェア パッケージャ］を選択し，JP1/NETM/DMにログインします。

Windows Server 2012の場合
［すべてのアプリ］－［JP1_NETM_DM Client］－［ソフトウェア パッケージャ］を選択し，JP1/NETM/DMにログインします。

パッケージング対象のフォルダを指定する。
ソフトウェアパッケージャ画面のディレクトリツリーで，HTM - Agent for NASのインストーラーが格納されているフォルダ（手順3を実行した場合はローカルディスク上の任意のフォルダ，手順3を実行しなかった場合はDVD-ROMドライブのHTM - Agent for NASのフォルダ）を選択します。

パッケージングを実行する。
ソフトウェアパッケージャメニューの[実行]－[パッケージング]を選択します。リモートインストール条件を変更する場合は，画面内の各項目を設定します。
最後に[パッケージ実行]ボタンをクリックするとHTM - Agent for NASをパッケージングします。

2.6.3 HTM - Agent for NASの配布指令の作成および登録

HTM - Agent for NASの配布指令を作成および登録します。この操作は配布管理システムで実行します。

配布管理システムにログインする。

リモートインストールマネージャを起動する。

Windows Server 2003およびWindows Server 2008の場合
［スタート］－［すべてのプログラム］－［JP1_NETM_DM Manager］－［リモートインストールマネージャ］を選択します。

Windows Server 2012の場合
［すべてのアプリ］－［JP1_NETM_DM Manager］－［リモートインストールマネージャ］を選択します。

ジョブ定義を新規作成する。
リモートインストールマネージャメニューの［ファイル］－［新規作成］－［ジョブ定義］を選択し，次に［ファイル］－［ジョブ定義の新規作成］を選択します。「新規に作成するジョブの種別」では「パッケージのインストール」を指定してください。

ジョブの内容を定義する。
ジョブの作成画面で，配布先システムとパッケージを設定します。
［あて先］タブで配布先システム（リモートインストール先のホスト）を，［パッケージ］タブでHTM - Agent for NASパッケージ（パッケージ名はHTM-AgentforNAS）を指定します。
最後に［保存］ボタンをクリックするとジョブ定義が保存されます。

注意

手順4で，［保存］ボタンの替わりに［実行］ボタンまたは［保存＆実行］ボタンをクリックすると，配布指令が即時に実行されます。

2.6.4 HTM - Agent for NASの配布指令の実行

HTM - Agent for NASの配布指令を実行します。この操作は配布管理システムで実行します。

配布管理システムにログインする。

リモートインストールマネージャを起動する。

Windows Server 2003およびWindows Server 2008の場合
［スタート］－［すべてのプログラム］－［JP1_NETM_DM Manager］－［リモートインストールマネージャ］を選択します。

Windows Server 2012の場合
［すべてのアプリ］－［JP1_NETM_DM Manager］－［リモートインストールマネージャ］を選択します。

実行する配布指令を選択する。
リモートインストールマネージャメニューの［ファイル］－［新規作成］－［ジョブ定義］を選択し，ジョブ定義の一覧画面から実行する配布指令を選択します。

配布指令を実行する。
リモートインストールマネージャメニューの［実行］－［ジョブの実行］を選択します。実行状況はジョブ実行状況画面で確認できます。

注意

HTM - Agent for NASをリモートインストールすると，配布先システム（リモートインストール先のホスト）には，次のデフォルトパスでインストールされます。

Windows Server 2003(x86)およびWindows Server 2008(x86)の場合
システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥jp1pc¥

Windows Server 2003(x64)，Windows Server 2008(x64)およびWindows Server 2012の場合
システムドライブ¥Program Files (x86)¥Hitachi¥jp1pc¥

ただし，配布先システムにPerformance Managementのプログラムがすでにインストールされている場合，初回のPerformance Managementのプログラムのインストール時に指定したパスへインストールされます。

2.7 インストール時に出力されるメッセージ

HTM - Agent for NASのインストール時に出力されるメッセージと対処方法について説明します。

メッセージテキストは，OSの言語環境によって，英語または日本語で出力されます。ここでは英語メッセージテキストと日本語メッセージテキストの両方を記載します。

メッセージテキストで斜体になっている部分は，メッセージが表示される状況によって表示内容が変わることを示しています。

注　メッセージはポップアップ画面に出力されます。ログファイルには出力されません。

表2-12 インストール時に出力されるメッセージ（Windowsの場合）

コード
メッセージ
対処

80
Setup was cancelled.
セットアップが中止されました。

［キャンセル］ボタンによって意図的にインストールを中止した場合，このメッセージを無視してください。

意図的にインストールを中止していない場合にこのメッセージが出力されたときは，次の内容を確認して問題を取り除いてください。
次の例のようにWindowsのPATH環境変数の値に引用符が2つ以上連続している個所がないかどうか。
引用符が連続している例：
"C:¥temp";"D:¥abc""
該当する個所がある場合，2つ目以降の引用符を削除したあと，再度インストールを実行してください。
上記に該当しない場合，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

80
The product does not support this operating system. Please check the computer you are using.
本製品はこのOSをサポートしていません。ご使用のコンピュータを確認ください。
製品がサポートしているOSと，インストール先のOSを確認してください。

81
Setup could not find a file file_name required to perform installation.
セットアップはインストールを実行するために必要なファイル file_name を見つけることができません。

メッセージのfile_nameに出力されているファイルが存在することを確認してください。

インストール用DVD-ROMの内容をインストール先ホストに転送してインストールを実行している場合は，転送手段によってDVD-ROMの内容が変更されていないこと，転送先のディスクへのアクセスが問題ないことを確認してください。

インストール用DVD-ROMに問題がないこと（DVD-ROMが正しく読み取れること）を確認してください。
DVD-ROMが汚れている場合は汚れを拭き取ってください。

問題が解決できない場合は，顧客問い合わせ窓口へお問い合わせください。

82
A file or a directory file_name cannot be made.
ファイルまたはディレクトリ file_name を作成できません。

ディスク容量に十分な空きがあることを確認してください。
不要なデータやアプリケーションを削除して空きディスク容量を増やしてから，再度インストールを実行してください。

作成しようとしているものと同じ名前のファイルまたはディレクトリがないことを確認してください。
同じ名前のファイルまたはディレクトリがある場合は，それらを削除してから再度インストールを実行してください。

82
An attempt to write to the registry registry_name failed.
レジストリ registry_name の書き込みに失敗しました。
インストールを開始する前に，ほかのアプリケーションが実行中でないことを確認してください。
ほかのすべてのアプリケーションを終了してから，再度インストールを実行してください。

82
An error occurred during the accessing of the file file_name.
ファイルまたはディレクトリ file_name をアクセス中にエラーが発生しました。

メッセージのfile_nameに出力されているファイルがエディターで編集中でないことを確認してください。
ファイルが編集中の場合は，エディターを閉じてから，再度インストールを実行してください。

メッセージのfile_nameに出力されているファイルがエクスプローラーまたはコマンドプロンプトに表示中でないことを確認してください。
エクスプローラーまたはコマンドプロンプトを閉じてから，再度インストールを実行してください。

共通コマンドの実行中にエラーが発生していないことを確認してください。
共通コマンドの実行中にエラーが発生した場合は，共通ログを調べて，コマンドのエラーコードおよびメッセージから原因を特定してください。

82
An attempt to update the instance failed. Reinstall the product.
インスタンスの更新に失敗しました。製品を再度インストールしてください。
共通コマンドの実行中にエラーが発生していないことを確認してください。
共通コマンドの実行中にエラーが発生した場合は，共通ログを調べ，コマンドのエラーコードおよびメッセージから原因を特定してください。

82
The command インストール先フォルダ¥tools¥jpcagtsetup.exe abnormally ended.
コマンド インストール先フォルダ¥tools¥jpcagtsetup.exe が異常終了しました。
セキュリティプログラムが実行中でないことを確認してください。セキュリティプログラムが実行中の場合，Agentのインストールが妨げられることがあります。セキュリティプログラムが実行中の場合は，そのサービスを停止してから，再度インストールを実行してください。

83
An attempt to register the TCP/IP port service-name failed. Confirm the condition of the services file.
TCP/IPポート service-name の登録に失敗しました。servicesファイルの状態を確認してください。

TCP/IPプロトコルがホストにインストールされていることを確認してください。
TCP/IPプロトコルがインストールされていない場合は，TCP/IPプロトコルをインストールしてください。

servicesファイルが編集中でないことを確認してください。
servicesファイルが編集中の場合は，エディターを閉じてから，再度インストールを実行してください。

83
An attempt to register the Windows service service-name failed. Start the service applet from the control panel, and confirm the condition of the service. When a service marked as an object for deletion exists, restart the system, and then complete the deletion.
Windowsサービス service-name の登録に失敗しました。コントロールパネルからサービスアプレットを起動してサービスの状態を確認してください。削除の対象としてマークされているサービスが存在する場合はシステムを再起動して削除を完了させてください。
Performance Managementプログラムが以前にインストールまたはアンインストールされたことがないことを確認してください。
Performance Managementプログラムがインストールまたはアンインストールされたことがある場合は，システムを再起動してから，再度インストールを実行してください。

83
An attempt to delete the Windows service service-name failed. Start the service applet from the control panel, and confirm the condition of the service. When a service marked as an object for deletion exists, restart the system, and then complete the deletion.
Windowsサービス service-name の削除に失敗しました。コントロールパネルからサービスアプレットを起動してサービスの状態を確認してください。削除の対象としてマークされているサービスが存在する場合はシステムを再起動して削除を完了させてください。
Performance Managementプログラムが以前にインストールまたはアンインストールされたことがないことを確認してください。
Performance Managementプログラムがインストールまたはアンインストールされたことがある場合は，システムを再起動してから，再度インストールを実行してください。

83
The Internet protocol (TCP/IP) cannot be prepared. Reconsider the configuration of the network.
インターネットプロトコル (TCP/IP) の準備ができていません。ネットワークの構成を見直してください。

ほかのアプリケーションがソケット通信していないことを確認してください。
ソケット通信中のアプリケーションを終了してから，再度インストールを実行してください。

TCP/IPプロトコルがホストにインストールされていることを確認してください。
TCP/IPプロトコルがインストールされていない場合は，TCP/IPプロトコルをインストールしてください。

85
An error occurred during the accessing of the file file_name.
ファイルまたはディレクトリ file_name をアクセス中にエラーが発生しました。

メッセージのfile_nameに出力されているファイルがエディターで編集中でないことを確認してください。
ファイルが編集中の場合は，エディターを閉じてから，再度インストールを実行してください。

メッセージのfile_nameに出力されているファイルがエクスプローラーまたはコマンドプロンプトに表示中でないことを確認してください。
エクスプローラーまたはコマンドプロンプトを閉じてから，再度インストールを実行してください。

共通コマンドの実行中にエラーが発生しないことを確認してください。
共通コマンドの実行中にエラーが発生した場合は，共通ログを調べ，コマンドのエラーコードおよびメッセージから原因を特定してください。

メッセージのfile_nameに出力されているファイルにアクセスできることを確認してください。

インストール用DVD-ROMの内容をインストール先ホストに転送してインストールを実行している場合は，転送手段によってDVD-ROMの内容が変更されていないこと，転送先のディスクへのアクセスが問題ないことを確認してください。

インストール用DVD-ROMに問題がないこと（DVD-ROMが正しく読み取れること）を確認してください。
DVD-ROMが汚れている場合は汚れを拭き取ってください。

問題が解決できない場合は，顧客問い合わせ窓口へお問い合わせください。

91
Installation path is illegal.
インストール先パスが不正です。
［インストール先の選択］ダイアログボックスでインストールパスを調べ，次のことを確認してください。

パス区切り文字（¥）の前後に空白がないこと

パスの最後がピリオド（.）で終わっていないこと

パスに，ドライブ名（Cなど），コロン（:），およびパス区切り文字（¥）が正しい順序で含まれていること

91
The name of the installation folder is too long. Specify the name within 80 bytes.
インストール先のフォルダ名が長すぎます。80バイト以内で指定してください。
インストールパスの長さが80バイトを超えていないことを確認してください。
パスの長さが80バイトを超える場合は，別のインストールパスを指定してください。

91
The name of the installation folder is invalid. It is not possible to install to a path that contain multi-byte code.
インストール先のフォルダが不正です。マルチバイトコードを含むパスにインストールすることはできません。
インストールパスにマルチバイト文字が含まれていないことを確認してください。
パスにマルチバイト文字が含まれている場合は，別のパスを指定してください。

91
The name of the installation folder is invalid. It is not possible to install on the network drive.
インストール先のフォルダが不正です。インストール先は固定ドライブでなければなりません。
指定したインストール先フォルダがハードディスク上にあることを確認してください。
エクスプローラーを開いて，ドライブ名のアイコンを右クリックしてから，［プロパティ］を選択します。［全般］タブまたは［一般］タブの［種類］に入力されている値がローカルディスクであることを確認してください。

91
The installation destination folder is not empty. Remove any files remaining from the last installation or removal.
インストール先のフォルダが空ではありません。前回のインストールまたはアンインストール時に残っているファイルがあれば削除してください。
インストール先フォルダ内にファイルやフォルダがないことを確認してください。
エクスプローラーを開いてから，指定したフォルダの中身を調べてください。インストール先フォルダ内にファイルまたはフォルダがある場合は，それらを削除するか，または別のインストール先フォルダを指定してください。

92
The logon account does not have permission to set up. Use the Administrator's account to set up this product.
ログインアカウントはセットアップを行うための必要な権限を持っていません。管理者アカウントを使用してください。
次の手順で現在のログインアカウントに管理者権限があることを確認してください。

コマンドプロンプトで，net user user-IDと入力する。
注　user-IDには現在のログインアカウントのユーザーIDを入力してください。

表示されたメッセージに，そのアカウントが所属するローカルグループのAdministratorsであることが示されているかどうかを確認する。

Administratorsであることが示されていない場合は，管理者グループのユーザーとしてログインしてください。

2.8 インストール失敗時に採取が必要な資料

HTM - Agent for NASのインストール時またはアンインストール時のトラブルが解決できない場合，jpcrasコマンドを使用して資料を採取し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。jpcrasコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

jpcrasコマンドで資料を採取できない場合は，次に示す資料を採取して顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

表2-13 インストール失敗時に採取が必要な資料（Windowsの場合）

情報の種類 | ファイル名
インストールファイル | インストール先フォルダ¥jp1pcフォルダ下のすべてのファイル
Windowsイベントログ | －※
インストールログ | %TEMP%¥pfm_inst.log

注※

Windowsの［イベントビューア］画面で，Windowsイベントログの［アプリケーション］，［システム］および［セキュリティ］の内容をファイルに出力してください。

3. インストールとセットアップ（UNIXの場合）

この章では，HTM - Agent for NASのインストールおよびセットアップ方法について説明します。Performance Managementシステム全体のインストールおよびセットアップ方法についてはマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

この章の構成

3.1 インストールとセットアップ

3.2 アンインストールとアンセットアップ

3.3 HTM - Agent for NASのシステム構成の変更

3.4 HTM - Agent for NASの運用方式の変更

3.5 バックアップとリストア

3.6 JP1/NETM/DMを使用したリモートインストール

3.7 インストール時に出力されるメッセージ

3.8 インストール失敗時に採取が必要な資料

3.1 インストールとセットアップ

ここでは，HTM - Agent for NASをインストールおよびセットアップする手順を示します。

この節の構成

3.1.1 インストールとセットアップの前に

3.1.2 インストールとセットアップの流れ

3.1.3 インストール手順

3.1.4 HTM - Agent for NASのセットアップ手順

3.1.5 運用開始の前に

3.1.1 インストールとセットアップの前に

HTM - Agent for NASをインストールおよびセットアップする前に確認しておくことを説明します。

この項の構成

(1) 前提OS

(2) 監視対象NASシステム

(3) ネットワークの環境設定

(4) インストールに必要なOSユーザー権限について

(5) 前提プログラム

(6) クラスタシステムでのインストールとセットアップについて

(7) インストール済みのHTM - Agent for NASのバージョンを確認する

(8) セキュリティ関連プログラムの有無を確認する

(9) 注意事項

(1) 前提OS

HTM - Agent for NASの前提OSについては，「ソフトウェア添付資料」の適用OSについて説明している個所を参照してください。

(2) 監視対象NASシステム

監視対象NASシステムは，インスタンスのセットアップ時に指定する固有IPアドレスに対応するNASシステムです。

HTM - Agent for NASは，次のNAS Managerで管理されるNASシステムをサポートしています。

Hitachi Network Attached Storage/Management

NAS Blade Manager

NAS Manager Modular

NAS Manager

Hitachi NAS Base Suite

Hitachi File Services Manager

NASシステムは次の表に示すストレージシステムおよびファイルサーバをサポートしています。

表3-1 監視対象ストレージシステムおよびファイルサーバ（UNIXの場合）

管理対象
ストレージシステム | HUS VM
Virtual Storage Platform シリーズ
Universal Storage Platform V/VM シリーズ
Hitachi USP
SANRISE9900Vシリーズ
HUS100シリーズ
Hitachi AMS2000/AMS/WMSシリーズ
ファイルサーバ | Hitachi Virtual File Platform
Hitachi Essential NAS Platform

注意

HTM - Agent for NASを使用するには，HTM - Agent for NASをインストールしたホストと監視対象NASシステムがLANで接続されている必要があります。

HTM - Agent for NASが監視できるNASシステムは，クラスタ構成のNASシステムです。シングル構成のNASシステムは監視できません。

仮想NASシステムは監視できません。

(3) ネットワークの環境設定

Performance Managementが動作するためのネットワーク環境について説明します。

IPアドレスの設定

PFM - Agentのホストは，ホスト名でIPアドレスが解決できる環境を設定してください。IPアドレスを解決できない環境では，PFM - Agentは起動できません。

監視ホスト名（Performance Managementシステムのホスト名として使用する名前）には，実ホスト名またはエイリアス名を使用できます。

監視ホスト名に実ホスト名を使用している場合
uname -nコマンドを実行して確認したホスト名で，IPアドレスを解決できるように環境を設定してください。
hostnameコマンドで取得するホスト名を使用することもできます。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

監視ホスト名にエイリアス名を使用している場合
設定しているエイリアス名でIPアドレスが解決できるように環境設定をしてください。

監視ホスト名の設定については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ホスト名とIPアドレスは，次のどれかの方法で設定してください。

Performance Managementのホスト情報設定ファイル（jpchostsファイル）

hostsファイル

DNS

注意

監視ホスト名は，ドメイン名を除いて指定してください。Performance Management は，DNS環境でも運用できますが，FQDN形式のホスト名には対応していません。

Performance Managementは，DHCPによる動的なIPアドレスが割り振られているホスト上では運用できません。Performance Managementを導入するすべてのホストに，固定のIPアドレスを設定してください。

複数のLAN環境で使用する場合は，jpchostsファイルでIPアドレスを設定してください。詳細は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

名前解決を実施するホスト名のIPアドレスにループバックアドレスは設定できません。

hostsファイルにlocalhostとしてループバックアドレスの設定が必要です。

Performance Managementでは，ネットワーク構成がIPv4環境だけでなくIPv6環境にも対応しています。そのため，IPv4環境とIPv6環境が混在するネットワーク構成でも，Performance Managementを運用できます。IPv4環境とIPv6環境が混在するネットワーク構成でのPerformance Managementの運用については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，ネットワークの構成について説明している個所，およびインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ポート番号の設定

Performance Managementプログラムのサービスは，デフォルトで次の表に示すポート番号が割り当てられています。これ以外のサービスまたはプログラムに対しては，サービスを起動するたびに，そのときシステムで使用されていないポート番号が自動的に割り当てられます。また，ファイアウォール環境で，Performance Managementを使用するときは，ポート番号を固定してください。ポート番号の固定の手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

表3-2 デフォルトのポート番号とPerformance Managementプログラムのサービス（UNIXの場合）

機能
サービス名
パラメーター
ポート番号
備考

サービス構成情報管理機能
Name Server
jp1pcnsvr
22285
PFM - ManagerのName Serverサービスで使用されるポート番号。Performance Managementのすべてのホストで設定される。

NNM連携機能
NNM Object Manager
jp1pcovsvr
22292
PFM - ManagerおよびPFM - BaseのNNM連携機能で，マップマネージャとオブジェクトマネージャの間の通信で使用されるポート番号。PFM - ManagerおよびPFM - Baseがインストールされているホストで設定される。

サービス状態管理機能
Status Server
jp1pcstatsvr
22350
PFM - ManagerおよびPFM - BaseのStatus Serverサービスで使用されるポート番号。
PFM - ManagerおよびPFM - Baseがインストールされているホストで設定される。

これらのPFM - Agentが使用するポート番号で通信できるように，ネットワークを設定してください。

(4) インストールに必要なOSユーザー権限について

HTM - Agent for NASをインストールするときは，必ず，rootユーザー権限を持つアカウントで実行してください。

(5) 前提プログラム

HTM - Agent for NASを管理するためのプログラムについては，「ソフトウェア添付資料」の同一装置内前提ソフトウェアまたはシステム内前提ソフトウェアについて説明している個所を参照してください。また，仮想化システムで運用する場合に必要な製品については，「ソフトウェア添付資料」の機能別／条件付前提ソフトウェアについて説明している個所を参照してください。

(6) クラスタシステムでのインストールとセットアップについて

クラスタシステムでのインストールとセットアップは，前提となるネットワーク環境やプログラム構成が，通常の構成のセットアップとは異なります。また，実行系ノードと待機系ノードでの作業が必要になります。詳細については，「4. クラスタシステムでの運用」を参照してください。

(7) インストール済みのHTM - Agent for NASのバージョンを確認する

インストール済みのHTM - Agent for NASのバージョンを確認する方法について説明します。バージョンの確認には，jpctminfoコマンドを使います。jpctminfoコマンドは，実行ホストにインストールされたHTM - Agent for NASの製品情報を表示するコマンドです。このコマンドを使用すると，バージョンおよび修正パッチ履歴情報を確認できます。

コマンドの格納先ディレクトリを次に示します。

  /opt/jp1pc/tools/

HTM - Agent for NASのバージョンを確認したい場合，次のように指定してコマンドを実行します。

  jpctminfo agtn

コマンドを実行すると，次の例のように，製品のバージョンが表示されます。

（例）

  PRODUCT  Hitachi Tuning Manager - Agent for Network Attached Storage
  VERSION  7.0.0-00(07-00-00)

また，修正パッチ履歴情報を付加して製品情報を表示したい場合，次のように-pオプションを指定してコマンドを実行します。

  jpctminfo agtn -p

修正パッチがインストールされている場合，-pオプションを指定してコマンドを実行すると，次の例のように，修正パッチのバージョンとインストール日が表示されます。

（例）

  PRODUCT  Hitachi Tuning Manager - Agent for Network Attached Storage
  VERSION  7.0.0-02(07-00-02)
  PATCH    DATE
  070001   2010/01/31
  070002   2010/02/28

修正パッチがインストールされていない場合，-pオプションを指定してコマンドを実行すると，次の例のように，修正パッチのインストール履歴がないことを示すメッセージが表示されます。

（例）

  PRODUCT  Hitachi Tuning Manager - Agent for Network Attached Storage
  VERSION  7.0.0-00(07-00-00)
  KAVF24903-I 修正パッチの履歴情報はありません

(8) セキュリティ関連プログラムの有無を確認する

次に示すプログラムがインストールされていないかどうか確認してください。インストールされている場合，次の説明に従って対処してください。

セキュリティ監視プログラム
セキュリティ監視プログラムを停止するか，または設定を変更して，HTM - Agent for NASのインストールが妨げられないようにしてください。

ウィルス検出プログラム
ウィルス検出プログラムを停止してからHTM - Agent for NASをインストールすることを推奨します。
HTM - Agent for NASのインストール中にウィルス検出プログラムが稼働している場合，インストールの速度が低下したり，インストールが実行できなかったり，または正しくインストールできなかったりすることがあります。

プロセス監視プログラム
プロセス監視プログラムを停止するか，または設定を変更して，HTM - Agent for NASのサービスまたはプロセスを監視しないようにしてください。
HTM - Agent for NASのインストール中に，プロセス監視プログラムによって，これらのサービスまたはプロセスが起動されたり停止されたりすると，インストールに失敗することがあります。

(9) 注意事項

ここでは，Performance Managementをインストールおよびセットアップするときの注意事項を説明します。

環境変数に関する注意事項

Performance Managementが使用しているため，JPC_HOSTNAMEを環境変数として設定しないでください。設定した場合は，Performance Managementが正しく動作しません。

同一ホストにPerformance Managementプログラムを複数インストール，セットアップするときの注意事項

Performance Managementは，同一ホストにPFM - ManagerとPFM - Agentをインストールすることもできます。その場合の注意事項を次に示します。

参考

システムの性能や信頼性を向上させるため，PFM - ManagerとPFM - Agentをそれぞれ別のホストで運用することをお勧めします。

Performance Managementのプログラムをインストールするときは，ローカルホストのPerformance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止しておいてください。なお，停止するサービスは物理ホスト上および論理ホスト上のすべてのサービスです。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

PFM - ManagerとPFM - Agentを同一ホストにインストールする場合，PFM - Baseは不要です。この場合，PFM - Agentの前提プログラムはPFM - Managerになるため，PFM - Managerをインストールしてから PFM - Agentをインストールしてください。

PFM - BaseとPFM - Managerは同一ホストにインストールできません。PFM - BaseとPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Managerをインストールする場合は，PFM - BaseとPFM - AgentをアンインストールしたあとにPFM - Manager，PFM - Agentの順でインストールしてください。また，PFM - Manager とPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Baseをインストールする場合も同様に，PFM - ManagerとPFM - AgentをアンインストールしたあとにPFM - Base，PFM - Agentの順でインストールしてください。

PFM - ManagerがインストールされているホストにPFM - Agentをインストールすると，接続先PFM - ManagerはローカルホストのPFM - Managerとなります。この場合，PFM - Agentの接続先PFM - ManagerをリモートホストのPFM - Managerに変更できません。リモートホストのPFM - Managerに接続したい場合は，インストールするホストにPFM - Managerがインストールされていないことを確認してください。

Tuning Manager serverがインストールされているホストに，Performance Managementプログラムをインストールする場合は，ブラウザーの画面をすべて閉じてからインストールを実施してください。

Performance Managementプログラムを新規にインストールした場合は，ステータス管理機能がデフォルトで有効になります。ただし，07-50から08-00以降※にバージョンアップインストールした場合は，ステータス管理機能の設定状態はバージョンアップ前のままとなります。ステータス管理機能の設定を変更する場合は，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。
注※　Hitachi Tuning ManagerのAgentの場合，「07-50から08-00以降」は「ステータス管理機能をサポートしているバージョンから05-70以降」と読み替えてください。

バージョンアップの注意事項

古いバージョンのPFM - Agentからバージョンアップする場合の注意事項を次に示します。

なお，バージョンアップについての詳細は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録を参照してください。

バージョン08-00以降※のPerformance Managementプログラムでは，Store実行プログラム（jpcstoおよびstpqlpr）の配置先が変更されています。PFM - Agentを08-00以降※にバージョンアップする際に，旧配置先のStore実行モジュールは削除されます。
注※　Hitachi Tuning ManagerのAgentの場合，「05-70以降」と読み替えてください。

バージョン08-00より前※からバージョンアップする場合，前提プログラムのPFM - ManagerまたはPFM - Baseを先にインストールしてください。
注※　Hitachi Tuning ManagerのAgentの場合，「05-70より前」と読み替えてください。

HTM - Agent for NASがクラスタ環境の場合，バージョンアップするときには，実行系，待機系のどちらか一方で共有ディスクをオンラインにする必要があります。

HTM - Agent for NASをバージョンアップする場合，既存のStoreデータベースが自動的にバージョンアップされるため，一時的にStoreデータベースの格納先のディスクに，Storeデータベースのサイズの2倍の空き容量を必要とします。HTM - Agent for NASをバージョンアップする前に，Storeデータベースの格納先のディスクに十分な空き容量があるかどうかを確認してください。
必要な空き容量は，現在のStoreデータベースの合計サイズを基準に考慮してください。例えば，現在のStoreデータベースの合計サイズが100GBの場合，バージョンアップに必要なディスクの空き容量は200GB以上です。Storeデータベースの格納先ディスクを変更している場合は，変更後のディスク容量に対して必要な空き容量を考慮してください。

HTM - Agent for NASをバージョンアップする場合，HTM - Agent for NASを上書きインストールしてください。古いバージョンのHTM - Agent for NASをアンインストールすると，古いバージョンで作成したパフォーマンスデータなども一緒に削除されてしまうため，新しいバージョンで使用できなくなります。アップグレードまたは上書きインストールを実施すると，次の項目が自動的に更新されます。

Agent StoreのStoreデータベースファイル

iniファイル

Agentのインスタンス環境

アップグレードインストールを実施すると，iniファイルおよびAgentのインスタンス環境に新しい設定項目が追加される場合があります。その場合，新しい設定項目にはデフォルト値が設定されるため，必要に応じて再度設定してください。

バージョンアップのためにHTM - Agent for NASを上書きインストールする場合，インストールを開始する前に，必ず既存のデータベースのバックアップを取得し，インストール済みのHTM - Agent for NASのバージョンを確認してください。バージョンの確認には，jpctminfoコマンドを使います。jpctminfoコマンドを使用したバージョンの確認方法については，「(7) インストール済みのHTM - Agent for NASのバージョンを確認する」を参照してください。
jpctminfoコマンドがインストールされていない場合のバージョン確認には，次のコマンドを使います。

Solarisの場合：

pkginfoコマンドを使います。コマンドの形式を次に示します。

　　pkginfo -l HTMNAS

Linuxの場合：

rpmコマンドを使います。コマンドの形式を次に示します。

　　rpm -qi HTMNAS

コマンドを実行すると，製品のバージョンを次の規則で変換した文字列が表示されます。

バージョンおよびリビジョンを示す2桁の数字のうち，先頭の「0」は削除する。

「-（ハイフン）」は，「.（ピリオド）」に置き換える。

製品のバージョンとコマンドの実行結果として表示される文字列の対応例を次の表に示します。

表3-3 製品のバージョンとコマンドの実行結果として表示される文字列の対応

製品のバージョン
コマンドの実行結果として表示される文字列

7.6.0-00
7.6.0.0

7.6.0-01
7.6.0.1

7.6.0-02
7.6.0.2

7.6.0-03
7.6.0.3

：
：
：
：

HTM - Agent for NASのバージョンアップインストールでは，インポートしたStoreデータベースのデータモデルのバージョンアップが行われないため，インストール後にHTM - Agent for NASのサービスを起動するとAgent Storeサービスの起動時にKAVE00229-Eが出力され，サービスが起動されない現象が発生します。この現象を回避するために，次に示すどちらかの対処を実施してください。

バージョンアップインストール前にjpctool db import（jpcdbctrl import）コマンドで-clearオプションを指定し，インポートしたStoreデータベースを削除する。

バージョンアップインストール後にjpctool db dmconvert（jpcdbctrl dmconvert）コマンドでimportディレクトリのStoreデータベースのデータモデルをバージョンアップする。

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドの章を参照してください。

バージョンアップ前後でデータモデルが変更されている場合，バージョンアップインストール時に既存のStoreデータベースをバージョンアップする処理が行われます。このため，Storeデータベースのサイズによっては，インストール処理が数十分掛かる場合があります。

その他の注意事項

インストール先ディレクトリにリンクを張りHTM - Agent for NASをインストールすることはできません。また，インストールパスにはシンボリックリンクを含まないようにしてください。

/opt/jp1pc/setupディレクトリにHTM - Agent for NASのセットアップファイルがある場合，新規HTM - Agent for NASの追加セットアップが実行されます。HTM - Agent for NASの追加セットアップが成功した場合の実行結果は共通メッセージログに「KAVE05908-I エージェント追加セットアップは正常に終了しました」と出力されます。確認してください。

HTM - Agent for NASがインストールされているホストからNASシステムへのアクセスにはLAN接続を使用します。HTM - Agent for NASは，LANでNASシステムに接続されたホストにインストールする必要があります。

HTM - Agent for NASがインストールされたままの状態でLinux 5からLinux 6へアップグレードすると，HTM - Agent for NASを使用できなくなります。HTM - Agent for NASがインストールされているホストでLinux 5をLinux 6へアップグレードする場合は，次に示す手順でアップグレードしてください。

jpctminfoコマンドで，OSをアップグレードするホストのHTM - Agent for NASのバージョンを確認する。

jpcconf inst list（jpcinslist）コマンドで，OSのアップグレード前のインスタンス情報を確認する。
OSのアップグレード前後で，同じインスタンス名でインスタンス環境を作成する必要があります。また，収集したレコードをStoreデータベースに記録するかどうかやレコードの収集間隔などの設定を必要に応じて確認してください。

jpctool db backup（jpcctrl backup）コマンドで，HTM - Agent for NASのStoreデータベースのバックアップを取得する。

HTM - Agent for NASをアンインストールする。

OSをLinux 6へアップグレードする。
ホスト名はアップグレード前と同じにしてください。

HTM - Agent for NASをインストールする。

OSのアップグレード前と同じインスタンス名でインスタンス環境を作成する。

HTM - Agent for NASの収集対象のレコードおよびStoreデータベースの格納先などの環境を設定する。

jpctool db restore（jpcresto）コマンドで，HTM - Agent for NASのStoreデータベースをリストアする。

HTM - Agent for NASをTuning Manager serverに接続し，Main ConsoleのGUIからHTM - Agent for NASの情報を表示できることを確認する。

HTM - Agent for NASをSolarisホストにインストールする場合，インストール前に/var/tmpディレクトリにGroup/Otherユーザの実行権限があること（711以上）を確認してください。

UNIXの場合，インストール先のディレクトリ属性が製品に設定したディレクトリ属性に変更される場合があります。

3.1.2 インストールとセットアップの流れ

HTM - Agent for NASをインストールおよびセットアップする流れを説明します。

図3-1 インストールとセットアップの流れ（UNIXの場合）

PFM - Managerのインストールおよびセットアップの手順は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。Tuning Manager serverのインストールおよびセットアップの手順は，マニュアル「Hitachi Command Suite Tuning Manager Software インストールガイド」を参照してください。

なお，ユーザー入力を必要とするセットアップコマンドは，対話形式で実行するか非対話形式で実行するかを選択できます。

対話形式で実行する場合は，コマンドの指示に従ってユーザーが値を入力する必要があります。 非対話形式で実行する場合は，コマンド実行中に必要となる入力作業をオプション指定や定義ファイルで代替するため，ユーザー入力が不要になります。また，バッチ処理やリモート実行によってセットアップ作業を自動化できるため，管理者の負担や運用コストを低減できます。

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

3.1.3 インストール手順

ここでは，HTM - Agent for NASのプログラムをインストールする順序とDVD-ROMの提供媒体からプログラムをインストールする手順を説明します。

この項の構成

(1) プログラムのインストール順序

(2) プログラムのインストール方法

(1) プログラムのインストール順序

まず，PFM - Baseをインストールし，次にPFM - Agentをインストールします。PFM - BaseがインストールされていないホストにPFM - Agentをインストールすることはできません。

なお，PFM - Managerと同一ホストにPFM - Agentをインストールする場合は，PFM - Manager，PFM - Agentの順でインストールしてください。

同一ホストに複数のPFM - Agentをインストールする場合，PFM - Agent相互のインストール順序は問いません。

(2) プログラムのインストール方法

UNIXホストにHTM - Agent for NASをインストールするには，次の方法があります。

インストール用DVD-ROMからインストールする

JP1/NETM/DMを使用してリモートインストールする
JP1/NETM/DMを使用する方法については，「3.6 JP1/NETM/DMを使用したリモートインストール」を参照してください。

インストール用DVD-ROMの内容をインストール先ホストに転送してインストールを実行する
転送するファイルは，tarコマンドなどでアーカイブしてください。

注意

インストールするホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。なお，停止するサービスは物理ホスト上および論理ホスト上のすべてのサービスです。サービスの停止方法は，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

インストール用DVD-ROMからインストールする場合，インストール用DVD-ROMのマウントパスには，空白を含むパスを指定しないでください。

インストール用DVD-ROMの内容（ファイル）の転送先ディレクトリには，ASCIIコードの半角英数字を指定してください。また，転送先ディレクトリをルートディレクトリ（「/」）直下にすることはできません。

インストール用DVD-ROMの内容をコピーする場合は，rootユーザー権限を持つユーザーでログインしてください。また，DVD-ROMの内容をすべてハードディスクドライブにコピーしてください。コピーしたあと，コピーしたデータと，DVD-ROMのデータのファイルサイズに差異がないことを確認してください。なお，コピー先のディレクトリパスは半角英数字で指定します。特殊文字および空白文字は使用できません。ただし，スラッシュ（/）はパスの区切り文字として指定できます。

インストール用DVD-ROMからインストールする場合の手順を次に示します。

HTM - Agent for NASをインストールするホストに，rootユーザー権限を持つユーザーでログインする。または，suコマンドでrootユーザー権限を持つユーザーに変更する。
以降の手順に移る前に，必ずrootユーザー権限を持つユーザーであることを確認してください。

ローカルホストでPerformance Managementのプログラムのサービスが起動されていないか確認する。起動されている場合は，すべて停止する。
サービス情報を表示して，サービスが起動されていないか確認してください。サービス情報の表示方法およびサービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

ほかに起動中のアプリケーションプログラムがあれば，すべて終了する。

インストール用DVD-ROMをDVD-ROMドライブに入れる。

次に示す例のようにコマンドを入力して，実行環境のシェルをBourne Shellに変更する。
/bin/sh

インストールシェル（install.sh）を実行する。

3.1.4 HTM - Agent for NASのセットアップ手順

ここでは，HTM - Agent for NASを運用するための，セットアップについて説明します。

[図]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

Storeデータベースのファイルサイズが2GBより小さい場合の注意事項（Storeバージョン1.0のUNIXホスト限定）

HTM - Agent for NASで使用するPDレコードタイプのレコードの保存レコード数がデフォルト値の場合，Storeデータベースのファイルサイズは2GB必要になります。UNIX環境で運用する場合，利用可能なファイルサイズが2GBより小さいときがあります。ulimitコマンドで，HTM - Agent for NASのサービス起動時に使用するユーザーのファイルサイズの設定値を確認してください。設定値が2GBより小さい場合は，ulimitコマンドでファイルサイズの設定値を2GB以上に変更してください。PDレコードタイプのレコードのデフォルトの保存レコード数については，「A.2 ディスク占有量」を参照してください。

この項の構成

(1) LANG環境変数の設定

(2) HTM - Agent for NASの登録

(3) インスタンス環境の設定

(4) ネットワークの設定[図]

(5) ログのファイルサイズ変更[図]

(6) パフォーマンスデータの格納先の変更[図]

(7) HTM - Agent for NASの接続先PFM - Managerの設定

(8) 動作ログ出力の設定[図]

(1) LANG環境変数の設定

HTM - Agent for NASで使用できるLANG環境変数を次の表に示します。

なお，これらのLANG環境変数を設定する前に，設定する言語環境が正しくインストールおよび構築されていることを確認しておいてください。正しくインストールおよび構築されていない場合，文字化けが発生したり，定義データが不当に書き換わってしまったりすることがあります。

注意

共通メッセージログの言語は，サービス起動時やコマンド実行時に設定されているLANG環境変数によって決まります。そのため，日本語や英語など，複数の言語コードの文字列が混在することがあります。

LC_ALL環境変数で設定されていている値がLANG環境変数の値と異なる場合は，Performance Managementのサービスを起動する際，およびコマンドを実行する際に，LC_ALL環境変数を解除するか，LANG環境変数と同一の値に変更してください。環境変数の変更は，この操作をするシェルでだけ必要です。システム全体で変更する必要はありません。次の設定を追加するとLC_ALL環境変数を解除できます。
unset LC_ALL

表3-4 HTM - Agent for NASで使用できるLANG環境変数

OS
言語種別
LANG環境変数の値

Solaris
日本語
Shift-JISコード
ja_JP.PCK

EUCコード

ja

japanese

英語
C

Linux
日本語
UTF-8コード

ja_JP.UTF-8

ja_JP.utf8

英語
C

(2) HTM - Agent for NASの登録

PFM - ManagerおよびPerformance Reporterを使ってPFM - Agentを一元管理するために，PFM - ManagerおよびPerformance ReporterにHTM - Agent for NASを登録する必要があります。

HTM - Agent for NASの情報は，Tuning Manager serverのインストール時にPFM - ManagerおよびPerformance Reporterに登録されるため，通常この手順は不要です。ただし，データモデルバージョンがバージョンアップした修正版のHTM - Agent for NASをインストールした場合は，この手順を実施する必要があります。

HTM - Agent for NASの登録の流れを次に示します。

図3-2 HTM - Agent for NASの登録の流れ（UNIXの場合）

注意

すでにHTM - Agent for NASの情報が登録されているPerformance Managementシステムに，新たに同じバージョンのHTM - Agent for NASを追加した場合，HTM - Agent for NASの登録は必要ありません。

バージョンが異なるHTM - Agent for NASを，異なるホストにインストールする場合，古いバージョン，新しいバージョンの順でセットアップしてください。

PFM - Managerと同じホストにHTM - Agent for NASをインストールした場合，jpcconf agent setup（jpcagtsetup）コマンドが自動的に実行されます。共通メッセージログに「KAVE05908-I エージェント追加セットアップは正常に終了しました」と出力されるので，結果を確認してください。コマンドが正しく実行されていない場合は，コマンドを実行し直してください。コマンドの実行方法については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドの章を参照してください。

HTM - Agent for NASの情報を登録する作業では，Performance Reporterの［レポート階層］タブおよび［アラーム階層］タブに「NAS」という名前のディレクトリが作成されます。［レポート階層］タブで，すでに独自に「NAS」という名前のディレクトリまたはファイルを作成していた場合には，名前を変更してから作業を始めてください。

HTM - Agent for NASのセットアップファイルをコピーする

HTM - Agent for NASをインストールしたホストにあるセットアップファイルをPFM - ManagerおよびTuning Manager serverをインストールしたホストにコピーします。手順を次に示します。

Performance Reporterが起動されている場合は，停止する。

HTM - Agent for NASのセットアップファイルをバイナリーモードでコピーする。
ファイルが格納されている場所およびファイルをコピーする場所を次の表に示します。

表3-5 コピーするセットアップファイル（UNIXの場合）

HTM - Agent for NASの
セットアップファイル
コピー先

プログラム名
OS
コピー先ディレクトリ

/opt/jp1pc/setup/jpcagtnw.EXE
PFM - Manager
Windows
PFM - Managerのインストール先フォルダ¥setup¥

/opt/jp1pc/setup/jpcagtnu.Z
UNIX
/opt/jp1pc/setup/

/opt/jp1pc/setup/jpcagtnw.EXE
Performance Reporter
Windows
Tuning Manager serverのインストール先フォルダ¥PerformanceReporter¥setup¥

/opt/jp1pc/setup/jpcagtnu.Z
UNIX
/opt/HiCommand/TuningManager/PerformanceReporter/setup/

PFM - Managerのセットアップコマンドを実行する

PFM - Managerをインストールしたホストで，HTM - Agent for NASをPFM - Managerに登録するためのセットアップコマンドを実行します。

jpcconf agent setup -key NAS（jpcagtsetup agtn）

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf agent setupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf agent setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

注意

コマンドを実行するローカルホストのPerformance Managementのプログラムおよびサービスが完全に停止していない状態でjpcconf agent setup（jpcagtsetup）コマンドを実行した場合，エラーが発生することがあります。その場合は，Performance Managementのプログラムおよびサービスが完全に停止したことを確認したあと，再度jpcconf agent setup（jpcagtsetup）コマンドを実行してください。

PFM - Managerをインストールしたホストにコピーしたセットアップファイルは，セットアップコマンドを実行したあと，削除してもかまいません。

Performance Reporterのセットアップコマンドを実行する

Tuning Manager serverをインストールしたホストで，HTM - Agent for NASをPerformance Reporterに登録するためのセットアップコマンドを実行します。

jpcpragtsetup

Tuning Manager serverをインストールしたホストにコピーしたセットアップファイルは，セットアップコマンドを実行したあと，削除してもかまいません。

(3) インスタンス環境の設定

HTM - Agent for NASで監視するNASシステムのインスタンス情報を設定します。インスタンス情報の設定は，PFM - Agentホストで実施します。

設定するインスタンス情報を次の表に示します。セットアップの操作を始める前に，次の情報をあらかじめ確認してください。

表3-6 HTM - Agent for NASのインスタンス情報（UNIXの場合）

項目 | 説明
destination_address | VLAN使用時 | NASシステムの管理ポートの実IPアドレスを指定する※1。この項目は必須。
VLAN未使用時 | NASシステムのNICの固有IPアドレス※2を指定する※1。
portnumber | NASシステムの情報収集で使用するポート番号を指定する。必ずデフォルト値（20265）を設定すること。この項目は必須。
detour_address | VLAN使用時 | NASシステムに設けられている別の管理ポートの実IPアドレスを迂回路として指定する※1。迂回路を設けない場合は省略する。
VLAN未使用時 | NASシステムに設けられている別のNICの固有IPアドレス※2を迂回路として指定する※1。迂回路を設けない場合は省略する。
detour_portnumber | NASシステムの情報収集で使用するポート番号を迂回路として指定する。迂回路を設ける場合は，必ず20265を設定すること。迂回路を設けない場合は省略する。
Store Version※3 | 使用するStoreバージョンを指定する。Storeバージョンについては「3.4.2 Storeバージョン2.0への移行」を参照のこと。デフォルト値は2.0。指定できる値は，1.0または2.0。この項目は必須。

注※1

HTM - Agent for NAS のインスタンス環境設定時のIPアドレス表記形式および入力例を次の表に示します。

表3-7 IPアドレス表記形式および入力例

指定するIPアドレス | 表記形式 | 入力例
IPv4アドレス | 10進数ドット表記 | 192.168.123.123
IPv6アドレス | 16進数コロン表記 | 2001::225:b3ff:fece:1111

注※2

NASシステムの各NICに付与されている固有IPアドレス，またはNASシステム管理者によって変更されたNASシステムの固有IPアドレスです。サービスIPアドレスではありません。

注※3

Store Versionは新規にインスタンス環境を設定するときだけ指定できる項目です。インスタンス環境を更新するときは指定できません。

注意

インスタンス環境を設定していない場合，HTM - Agent for NASのサービスを起動できません。

jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンドを使用してインスタンス環境を構築する際，インスタンス項目に誤りのある値を指定した場合でもコマンドは正常に終了します。しかし，その後レコードの収集を開始すると，エラーとなりパフォーマンスデータが収集されません。

1つの監視対象を複数のPFM - Agentのインスタンスから重複して監視することはできません。

インスタンス環境を構築するには，jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンドを使用します。

次に，jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンドの実行手順を，対話形式の場合と非対話形式の場合に分けて説明します。jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

対話形式で実行する場合

サービスキーおよびインスタンス名（32バイト以内の半角英数字で構成されるユニークな値）を指定して，jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンドを実行する。
例えば，HTM - Agent for NASのインスタンス名NS21のインスタンス環境を構築する場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcconf inst setup -key NAS -inst NS21（jpcinssetup agtn -inst NS21）

ネットワーク上のすべてのPFM - Agentのインスタンスで，ユニークなインスタンス名を使用してください。
jpcconf inst setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

NASシステムのインスタンス情報を設定する。
「表3-6 HTM - Agent for NASのインスタンス情報（UNIXの場合）」に示した項目を，コマンドの指示に従って入力してください。デフォルトで表示されている値を，項目の入力とする場合はリターンキーだけを押してください。

複数のインスタンスで稼働させる場合は，1および2の手順を繰り返し，各インスタンスについて設定してください。

非対話形式で実行する場合

jpcconf inst setupコマンドで，定義ファイルのテンプレートを作成する。
次のようにコマンドを実行します。

jpcconf inst setup -key NAS -noquery -template 定義ファイル名

インスタンス環境の設定項目に対応するセクションおよびラベルが定義ファイルに出力されます。なお，［Instance Definitions］セクションのラベルに対応する値は，空白のままです。

手順1で作成した定義ファイルのテンプレートを編集する。
インスタンス環境に合わせてテンプレートの設定値を編集します。定義ファイルで指定するプロダクト固有のラベルについては，「表3-6 HTM - Agent for NASのインスタンス情報（UNIXの場合）」を参照してください。

jpcconf inst setupコマンドで，NASシステムのインスタンス情報を設定する。
インスタンス名を「NS21」とするインスタンス環境を設定する場合のコマンド実行例を次に示します。インスタンス名には，32バイト以内の半角英数字で構成されるユニークな値を指定します。-inputオプションには，手順2で編集した定義ファイルを指定します。

jpcconf inst setup -key NAS -inst NS21 -noquery -input 定義ファイル名

重要

定義ファイルにパスワードなどの秘匿情報が含まれる場合，定義ファイルはセキュリティを確保した安全な場所に保存し，使用後は削除するようにしてください。また，定義ファイルをホスト間で転送したいときには，SFTP（SSHトンネル経由のFTP）など，盗聴のおそれがない安全な方法を使用することをお勧めします。

複数のインスタンスで稼働させる場合は，1から3の手順を繰り返し，各インスタンスについて設定してください。

すべての入力が終了すると，インスタンス環境が構築されます。

構築されるインスタンス環境を次に示します。

インスタンス環境のディレクトリ構成
物理ホストの場合：/opt/jp1pc/agtn
論理ホストの場合：環境ディレクトリ/jp1pc/agtn
構築されるインスタンス環境のディレクトリ構成を次に示します。

表3-8 インスタンス環境のディレクトリ構成（UNIXの場合）

ディレクトリ名・ファイル名 | 説明
agent | インスタンス名 | jpcagt.ini | Agent Collectorサービス起動情報ファイル
jpcagt.ini.model※ | Agent Collectorサービス起動情報ファイルのモデルファイル
log | Agent Collectorサービス内部ログファイル格納ディレクトリ
store | インスタンス名 | *.DAT | データモデル定義ファイル
backup | 標準のデータベースバックアップ先ディレクトリ
dump | 標準のデータベースエクスポート先ディレクトリ
import | 標準のデータベースインポート先ディレクトリ（Storeバージョン2.0の場合）
jpcsto.ini | Agent Storeサービス起動情報ファイル
jpcsto.ini.model※ | Agent Storeサービス起動情報ファイルのモデルファイル
log | Agent Storeサービス内部ログファイル格納ディレクトリ
partial | 標準のデータベース部分バックアップ先ディレクトリ（Storeバージョン2.0の場合）
STPD | PDレコードタイプのパフォーマンスデータ格納先ディレクトリ（Storeバージョン2.0の場合）
STPI | PIレコードタイプのパフォーマンスデータ格納先ディレクトリ（Storeバージョン2.0の場合）

注※

インスタンス環境を構築した時点の設定値に戻したいときに使用します。

インスタンス環境のサービスID
インスタンス環境のサービスIDは次のようになります。

プロダクトID 機能ID インスタンス番号 インスタンス名 [ホスト名]

HTM - Agent for NASの場合，インスタンス名にはjpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンドで指定したインスタンス名が表示されます。
サービスIDについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，付録に記載されている命名規則を参照してください。

(4) ネットワークの設定[図]

Performance Managementを使用するネットワーク構成に応じて行う設定です。

ネットワークの設定には次の2つの項目があります。

IPアドレスを設定する
Performance Managementを複数のLANに接続されたネットワークで使用するときに設定します。複数のIPアドレスを設定するには，jpchostsファイルにホスト名とIPアドレスを定義します。設定したjpchostsファイルはPerformance Managementシステム全体で統一させてください。
詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ポート番号を設定する
Performance Managementが使用するポート番号を設定できます。Name ServerサービスおよびStatus Serverサービスに設定するポート番号については，Performance Managementシステム内の全ホストで同じ番号にする必要があります。ほかのPerformance Managementのサービスについても運用での混乱を避けるため，ポート番号とサービス名は，Performance Managementシステム全体で統一させてください。
ポート番号の設定の詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(5) ログのファイルサイズ変更[図]

Performance Managementの稼働状況を，Performance Management独自のログファイルに出力します。このログファイルを「共通メッセージログ」と呼びます。共通メッセージログのファイルサイズを設定する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(6) パフォーマンスデータの格納先の変更[図]

HTM - Agent for NASで管理されるパフォーマンスデータを格納するデータベースの保存先，バックアップ先，エクスポート先またはインポート先のディレクトリを変更したい場合に，必要な設定です。

パフォーマンスデータは，デフォルトで，次の場所に保存されます。

保存先：/opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/

バックアップ先：/opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/backup/

部分バックアップ先：/opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/partial/

エクスポート先：/opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/dump/

インポート先：/opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/import/

注

論理ホストで運用する場合のデフォルトの保存先については，「/opt/jp1pc」を「環境ディレクトリ/jp1pc」に読み替えてください。

詳細については，「3.4.1 パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

(7) HTM - Agent for NASの接続先PFM - Managerの設定

PFM - Agentがインストールされているホストで，そのPFM - Agentを管理するPFM - Managerを設定します。接続先のPFM - Managerを設定するには，jpcconf mgrhost define（jpcnshostname）コマンドを使用します。

注意

同一ホスト上に，複数のPFM - Agentがインストールされている場合でも，接続先に指定できるPFM - Managerは，1つだけです。PFM - Agentごとに異なるPFM - Managerを接続先に設定することはできません。

PFM - AgentとPFM - Managerが同じホストにインストールされている場合，PFM - Agentの接続先PFM - ManagerはローカルホストのPFM - Managerとなります。この場合，接続先のPFM - ManagerをほかのPFM - Managerに変更できません。

手順を次に示します。

Performance Managementのプログラムおよびサービスを停止する。
セットアップを実施する前に，ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。
jpcconf mgrhost define（jpcnshostname）コマンド実行時に，Performance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，停止を問い合わせるメッセージが表示されます。

接続先のPFM - Managerホストのホスト名を指定して，jpcconf mgrhost define（jpcnshostname）コマンドを実行する。
例えば，接続先のPFM - Managerがホストhost01上にある場合，次のように指定します。

jpcconf mgrhost define -host host01（jpcnshostname -s host01）

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf mgrhost defineコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf mgrhost defineコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(8) 動作ログ出力の設定[図]

アラーム発生時に動作ログを出力したい場合に必要な設定です。動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

設定方法については，「付録I. 動作ログの出力」を参照してください。

3.1.5 運用開始の前に

この項の構成

(1) セキュリティ関連プログラムがインストールされている場合の注意事項

(2) HTM - Agent for NASが稼働するホストに関する注意事項

(1) セキュリティ関連プログラムがインストールされている場合の注意事項

ファイルへの入出力動作をリアルタイムに監査する機能を持つセキュリティ関連プログラムをTuning Managerシリーズプログラムと同時に使用する場合，セキュリティ関連プログラムがTuning Managerシリーズプログラムによるパフォーマンスデータの格納やログ出力などの動作を監査すると，Tuning Managerシリーズプログラムの処理性能が極端に低下するなどの問題が発生するおそれがあります。

このような問題の発生を防ぐためには，セキュリティ関連プログラム側で「付録G. ファイルおよびディレクトリ一覧」に示すディレクトリ，または「付録D. プロセス一覧」に示すプロセスをファイル入出力動作監査の対象外とする設定を実施してください。

(2) HTM - Agent for NASが稼働するホストに関する注意事項

仮想化システムなどを使用してHTM - Agent for NASが稼働するOSの環境を複製する場合，複製した環境をほかのホストに適用しないでください。複製した環境では，HTM - Agent for NASの起動に失敗するおそれがあります。

3.2 アンインストールとアンセットアップ

ここでは，HTM - Agent for NASをアンインストールおよびアンセットアップする手順を示します。

この節の構成

3.2.1 アンインストールとアンセットアップの前に

3.2.2 アンセットアップ手順

3.2.3 アンインストール手順

3.2.1 アンインストールとアンセットアップの前に

ここでは，HTM - Agent for NASをアンインストールおよびアンセットアップするときの注意事項を次に示します。

この項の構成

(1) アンインストールに必要なOSユーザー権限に関する注意事項

(2) ネットワークに関する注意事項

(3) プログラムに関する注意事項

(4) サービスに関する注意事項

(5) セキュリティ関連プログラムに関する注意事項

(6) その他の注意事項

(1) アンインストールに必要なOSユーザー権限に関する注意事項

PFM - Agentをアンインストールするときは，必ず，rootユーザー権限を持つアカウントで実行してください。

(2) ネットワークに関する注意事項

Performance Managementプログラムをアンインストールしても，servicesファイルに定義されたポート番号は削除されません。アンインストール前に，jpcconf port define（jpcnsconfig port）コマンドでポート番号の設定を解除してください。

(3) プログラムに関する注意事項

次のどれかの状態でHTM - Agent for NASをアンインストールすると，ファイルやディレクトリが残ることがあります。手動で/opt/jp1pc/agtnディレクトリ以下を削除してください。論理ホスト環境では，手動で環境ディレクトリ/jp1pc/agtnディレクトリ以下を削除してください。

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラムが起動している場合

カレントディレクトリが/opt/jp1pcディレクトリ下にある場合

/opt/jp1pcディレクトリにリンクを張り，Performance ManagementおよびTuning Managerシリーズをインストールした場合

論理ホスト環境の削除に失敗した場合

同一ホストにPFM - BaseとPFM - Agentがインストールされている場合，PFM - AgentをアンインストールしないとPFM - Baseをアンインストールできません。この場合，PFM - Agent，PFM - Baseの順にアンインストールしてください。また，PFM - ManagerとPFM - Agentがインストールされているホストの場合も同様に，PFM - ManagerのアンインストールはPFM - Agentをアンインストールしないと実行できません。この場合，PFM - Agent，PFM - Managerの順にアンインストールしてください。

(4) サービスに関する注意事項

PFM - Agentをアンインストールしただけでは，jpctool service list（jpcctrl list）コマンドで表示できるサービスの情報は削除されません。この場合，jpctool service delete（jpcctrl delete）コマンドを使用してサービスの情報を削除してください。

(5) セキュリティ関連プログラムに関する注意事項

次に示すプログラムがインストールされていないかどうか確認してください。インストールされている場合，次の説明に従って対処してください。

セキュリティ監視プログラム
セキュリティ監視プログラムを停止するか，または設定を変更して，HTM - Agent for NASのアンインストールが妨げられないようにしてください。

ウィルス検出プログラム
ウィルス検出プログラムを停止してからHTM - Agent for NASをアンインストールすることを推奨します。
HTM - Agent for NASのアンインストール中にウィルス検出プログラムが稼働している場合，アンインストールの速度が低下したり，アンインストールが実行できなかったり，または正しくアンインストールできなかったりすることがあります。

プロセス監視プログラム
プロセス監視プログラムを停止するか，または設定を変更して，HTM - Agent for NASのサービスまたはプロセスを監視しないようにしてください。
HTM - Agent for NASのアンインストール中に，プロセス監視プログラムによって，これらのサービスまたはプロセスが起動されたり停止されたりすると，アンインストールに失敗することがあります。

(6) その他の注意事項

HTM - Agent for NASをアンインストールすると，作成したパフォーマンスデータも一緒に削除されてしまうため，そのパフォーマンスデータを使用できなくなります。

Tuning Manager serverがインストールされているホストから，Performance Managementプログラムをアンインストールする場合は，ブラウザーの画面をすべて閉じてからアンインストールを実施してください。

3.2.2 アンセットアップ手順

ここでは，HTM - Agent for NASをアンセットアップする手順を説明します。

この項の構成

(1) インスタンス環境のアンセットアップ

(1) インスタンス環境のアンセットアップ

インスタンス環境をアンセットアップするには，まず，インスタンス名を確認し，インスタンス環境を削除します。インスタンス環境の削除は，PFM - Agentホストで実施します。

インスタンス名を確認するには，jpcconf inst list（jpcinslist）コマンドを使用します。また，構築したインスタンス環境を削除するには，jpcconf inst unsetup（jpcinsunsetup）コマンドを使用します。

インスタンス環境を削除する手順を次に示します。

インスタンス名を確認する。
HTM - Agent for NASを示すサービスキーを指定して，jpcconf inst list（jpcinslist）コマンドを実行します。

jpcconf inst list -key NAS（jpcinslist agtn）

設定されているインスタンス名がNS21の場合，NS21と表示されます。

インスタンス環境のPFM - Agentのサービスが起動されている場合は，停止する。
サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

インスタンス環境を削除する。
HTM - Agent for NASを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcconf inst unsetup（jpcinsunsetup）コマンドを実行します。
設定されているインスタンス名がNS21の場合，次のように指定します。

jpcconf inst unsetup -key NAS -inst NS21（jpcinsunsetup agtn -inst NS21）

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf inst unsetupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf inst unsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。
jpcconf inst unsetup（jpcinsunsetup）コマンドが正常終了すると，インスタンス環境として構築されたディレクトリ，サービスIDが削除されます。なお，指定したインスタンス名のサービスが起動されている場合は，停止を問い合わせるメッセージが表示されます。

注意

インスタンス環境をアンセットアップしても，jpctool service list（jpcctrl list）コマンドで表示できるサービスの情報は削除されません。この場合，jpctool service delete（jpcctrl delete）コマンドを使用してサービスの情報を削除したあと，PFM - ManagerおよびPerformance Reporterを再起動してください。次に指定例を示します。

インスタンス名：NS21

ホスト名：host03

Agent CollectorサービスのサービスID：NA1NS21[host03]

Agent StoreサービスのサービスID：NS1NS21[host03]

jpctool service delete -id "N?1NS21[host03]" -host host03（jpcctrl delete "N?1NS21[host03]" host=host03）

コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

3.2.3 アンインストール手順

HTM - Agent for NASをアンインストールする手順を説明します。

Performance Managementのプログラムをアンインストールするホストに，rootユーザーでログインするか，またはsuコマンドでユーザーをrootユーザーに変更する。

ローカルホストでPerformance ManagementおよびTuning Managerシリーズのサービスを停止する。
サービス情報を表示して，サービスが起動されていないか確認してください。ローカルホストでPerformance ManagementおよびTuning Managerシリーズのサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。なお，停止するサービスは物理ホスト上および論理ホスト上のすべてのサービスです。Performance Managementのサービス情報の表示方法およびサービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。Tuning Managerシリーズのサービス情報の表示方法およびサービスの停止方法については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tuning Manager Software 運用管理ガイド」のTuning Manager serverの管理と設定について説明している章を参照してください。

ほかに起動中のアプリケーションプログラムがあれば，すべて終了する。

アンインストール用のスクリプトがある次のディレクトリに移動する。

cd /opt/jp1pc/agtn

アンインストールスクリプトを起動する。

./uninstall.sh

表示されるメッセージの例を次に示します。

Removing Hitachi Tuning Manager - Agent for Network Attached Storage - 7.6.0(7.6.0-00)
Mon Oct 28 14:15:53 JST 2013

Do you wish to start the removal?
To continue, enter Y. (Default Y) Y/N >

Yを入力してアンインストールを実行する。
アンインストールが完了すると表示されるメッセージの例を次に示します。

Mon Oct 28 14:17:53 JST 2013
Done removing Hitachi Tuning Manager - Agent for Network Attached Storage

3.3 HTM - Agent for NASのシステム構成の変更

監視対象システムのネットワーク構成の変更や，ホスト名の変更などに応じて，HTM - Agent for NASのシステム構成を変更する場合があります。

HTM - Agent for NASのシステム構成を変更する場合，PFM - ManagerやPerformance Reporterの設定変更もあわせて行う必要があります。Performance Managementのシステム構成を変更する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

3.4 HTM - Agent for NASの運用方式の変更

収集した稼働監視データの運用手順の変更などで，パフォーマンスデータの格納先や，インスタンス環境といった，HTM - Agent for NASの運用方式を変更する場合があります。

ここでは，HTM - Agent for NASの運用方式を変更する手順を説明します。Performance Management全体の運用方式を変更する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

この節の構成

3.4.1 パフォーマンスデータの格納先の変更

3.4.2 Storeバージョン2.0への移行

3.4.3 インスタンス環境の更新の設定

3.4.1 パフォーマンスデータの格納先の変更

ここではパフォーマンスデータの格納先の変更方法について説明します。

この項の構成

(1) jpcconf db define（jpcdbctrl config）コマンドを使用して設定を変更する

(2) jpcsto.iniファイルを編集して設定を変更する（Storeバージョン1.0の場合だけ）

(1) jpcconf db define（jpcdbctrl config）コマンドを使用して設定を変更する

Storeデータベースで管理されるパフォーマンスデータの，次のデータ格納先ディレクトリを変更したい場合は，jpcconf db define（jpcdbctrl config）コマンドで設定します。Storeデータベースの格納先ディレクトリを変更する前に収集したパフォーマンスデータが必要な場合は，jpcconf db define（jpcdbctrl config）コマンドの-moveオプションを使用してください。

保存先ディレクトリ

バックアップ先ディレクトリ

部分バックアップ先ディレクトリ※

エクスポート先ディレクトリ

インポート先ディレクトリ※

注※

Storeバージョン2.0使用時だけ設定できます。

jpcconf db define（jpcdbctrl config）コマンドで設定するオプション名，設定できる値の範囲などを次の表に示します。

表3-9 パフォーマンスデータの格納先を変更するコマンドの設定項目（UNIXの場合）

説明 | オプション名 | 設定できる値（Storeバージョン1.0）※1 | 設定できる値（Storeバージョン2.0）※1 | デフォルト値※2
パフォーマンスデータの保存先ディレクトリ | sd | 1～127バイトのディレクトリ名※3 | 1～214バイトのディレクトリ名※3 | /opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名
パフォーマンスデータのバックアップ先ディレクトリ | bd | 1～127バイトのディレクトリ名※3 | 1～211バイトのディレクトリ名※3 | /opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/backup
パフォーマンスデータの部分バックアップ先ディレクトリ | pbd | － | 1～214バイトのディレクトリ名※3 | /opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/partial
パフォーマンスデータを退避する場合の最大世代番号 | bs | 1～9 | 1～9 | 5
パフォーマンスデータのエクスポート先ディレクトリ | dd | 1～127バイトのディレクトリ名※3 | 1～127バイトのディレクトリ名※3 | /opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/dump
パフォーマンスデータのインポート先ディレクトリ | id | － | 1～222バイトのディレクトリ名※3 | /opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/import

（凡例）

－：設定できません。

注※1

ディレクトリ名は，Storeデータベースのデフォルト格納先ディレクトリ（/opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/）からの相対パスか，または絶対パスで指定してください。

注※2

論理ホスト運用の場合のデフォルト値については，「/opt/jp1pc」を「環境ディレクトリ/jp1pc」に読み替えてください。

注※3

指定できる文字は，次の文字を除く，半角英数字，半角記号および半角空白です。

; , * ? ' " < > |

(2) jpcsto.iniファイルを編集して設定を変更する（Storeバージョン1.0の場合だけ）

Storeバージョン1.0使用時は，jpcsto.iniを直接編集して変更できます。

jpcsto.iniの設定項目

jpcsto.iniファイルで編集するラベル名，設定できる値の範囲などを次の表に示します。

表3-10 パフォーマンスデータの格納先の設定項目（jpcsto.iniの[Data Section]セクション）（UNIXの場合）

設定項目 | ラベル名 | 設定できる値（Storeバージョン1.0）※1 | デフォルト値※2
パフォーマンスデータの保存先ディレクトリ | Store Dir※3 | 1～127バイトのディレクトリ名 | /opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/
パフォーマンスデータのバックアップ先ディレクトリ | Backup Dir※3 | 1～127バイトのディレクトリ名 | /opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/backup
パフォーマンスデータを退避する場合の最大世代番号 | Backup Save | 1～9 | 5
パフォーマンスデータのエクスポート先ディレクトリ | Dump Dir※3 | 1～127バイトのディレクトリ名 | /opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/dump

注※1

ディレクトリ名は，Storeデータベースのデフォルト格納先ディレクトリ（/opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/）からの相対パスか，または絶対パスで指定してください。

指定できる文字は，次の文字を除く，半角英数字，半角記号および半角空白です。
; , * ? ' " < > |

指定値に誤りがある場合，Agent Storeサービスは起動できません。

注※2

論理ホスト運用の場合のデフォルト値については，「/opt/jp1pc」を「環境ディレクトリ/jp1pc」に読み替えてください。

注※3

Store Dir，Backup Dir，およびDump Dirには，それぞれ重複したディレクトリを指定できません。

jpcsto.iniファイルの編集前の準備

Storeデータベースの格納先ディレクトリを変更する場合は，変更後の格納先ディレクトリを事前に作成しておいてください。

Storeデータベースの格納先ディレクトリを変更すると，変更前に収集したパフォーマンスデータを使用できなくなります。変更前に収集したパフォーマンスデータが必要な場合は，次に示す手順でデータを引き継いでください。

jpctool db backup（jpcctrl backup）コマンドでStoreデータベースに格納されているパフォーマンスデータのバックアップを採取する。

「jpcsto.iniファイルの編集手順」に従ってStoreデータベースの格納先ディレクトリを変更する。

jpctool db restore（jpcresto）コマンドで変更後のディレクトリにバックアップデータをリストアする。

jpcsto.iniファイルの編集手順

手順を次に示します。

PFM - Agent のサービスを停止する。
ローカルホストでPFM - Agentのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。

テキストエディターなどで，jpcsto.iniファイルを開く。

パフォーマンスデータの格納先ディレクトリなどを変更する。
次に示す網掛け部分を，必要に応じて修正してください。
[図]

注意

行頭および「=」の前後には空白文字を入力しないでください。

各ラベルの値の「.」は，Agent StoreサービスのStoreデータベースのデフォルト格納先ディレクトリ（/opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/）を示します。格納先を変更する場合，その格納先ディレクトリからの相対パスか，または絶対パスで記述してください。

jpcsto.iniファイルには，データベースの格納先ディレクトリ以外にも，定義情報が記述されています。[Data Section]セクション以外の値は変更しないようにしてください。[Data Section]セクション以外の値を変更すると，Performance Managementが正常に動作しなくなることがあります。

jpcsto.iniファイルを保存して閉じる。

Performance Managementのプログラムおよびサービスを起動する。

注意

この手順でStoreデータベースの保存先ディレクトリを変更した場合，パフォーマンスデータファイルは変更前のディレクトリから削除されません。これらのファイルが不要な場合は，次に示すファイルだけを削除してください。

拡張子が.DBであるすべてのファイル

拡張子が.IDXであるすべてのファイル

3.4.2 Storeバージョン2.0への移行

Storeデータベースの保存形式には，バージョン1.0と2.0の2種類があります。Storeバージョン2.0の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」を参照してください。

Storeバージョン2.0は，PFM - BaseまたはPFM - Managerのバージョン08-10以降の環境に，05-70以降のHTM - Agent for NASを新規インストールした場合にデフォルトで利用できます。既存の環境がStoreバージョン1.0で稼働している場合，05-70以降のHTM - Agent for NASをインストールしても，Storeバージョン1.0で稼働する設定のままとなります。この場合，セットアップコマンドを使用してStoreバージョン2.0に移行してください。

何らかの理由によってStoreバージョン1.0に戻す必要がある場合は，Storeバージョン2.0をアンセットアップしてください。

この項の構成

(1) Storeバージョン2.0のセットアップ

(2) Storeバージョン2.0のアンセットアップ

(3) 注意事項

(1) Storeバージョン2.0のセットアップ

Storeバージョン2.0へ移行する場合のセットアップ手順について説明します。

Storeデータベースの保存条件を設計する。
Storeバージョン2.0導入に必要なシステムリソースが，実行環境に適しているかどうかを確認してください。必要なシステムリソースを次に示します。

ディスク容量

ファイル数

1プロセスがオープンするファイル数

これらの値は保存条件の設定によって調節できます。実行環境の保有しているリソースを考慮して保存条件を設計してください。システムリソースの見積もりについては，「付録A. システム見積もり」を参照してください。

Agent Storeサービスが使用するディレクトリを設定する。
Storeバージョン2.0に移行する場合に，Storeバージョン1.0でのディレクトリ設定では，Agent Storeサービスが起動しないことがあります。このため，Agent Storeサービスが使用するディレクトリの設定を見直す必要があります。Agent Storeサービスが使用するディレクトリの設定はjpcconf db define（jpcdbctrl config）コマンドを使用して表示および変更できます。
Storeバージョン2.0は，Storeデータベースの作成先ディレクトリやバックアップ先ディレクトリの最大長がStoreバージョン1.0と異なります。Storeバージョン1.0でディレクトリの設定を相対パスに変更している場合，絶対パスに変換した値がStoreバージョン2.0でのディレクトリ最大長の条件を満たしているか確認してください。Storeバージョン2.0のディレクトリ最大長は214バイトです。ディレクトリ最大長の条件を満たしていない場合は，Agent Storeサービスが使用するディレクトリの設定を変更したあと，手順3以降に進んでください。

セットアップコマンドを実行する。
Storeバージョン2.0に移行するため，次の例のようにコマンドを実行します。
ここでは，インスタンス名をNS21としています。

jpcconf db vrset -ver 2.0 -key NAS -inst NS21（jpcdbctrl setup -key agtn -inst NS21）

jpcconf db vrset（jpcdbctrl setup）コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

Storeデータベースの保存条件を設定する。
手順1の見積もり時に設計した保存条件を設定してください。Agent Storeサービスを起動して，Performance Reporterで設定してください。

(2) Storeバージョン2.0のアンセットアップ

Storeバージョン2.0はjpcconf db vrset -ver 1.0（jpcdbctrl unsetup）コマンドを使用してアンセットアップします。Storeバージョン2.0をアンセットアップすると，Storeデータベースのデータはすべて初期化され，Storeバージョン1.0に戻ります。

jpcconf db vrset（jpcdbctrl unsetup）コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

(3) 注意事項

移行についての注意事項を次に示します。

Storeバージョン1.0からStoreバージョン2.0に移行する場合

StoreデータベースをStoreバージョン1.0からStoreバージョン2.0に移行した場合，PIレコードタイプのレコードの保存期間の設定は引き継がれますが，PDレコードタイプのレコードについては，以前の設定値（保存レコード数）に関係なくデフォルトの保存日数がレコードごとに設定され，保存日数以前に収集されたデータは削除されます。

例えば，Storeバージョン1.0で，Collection Intervalが3,600秒のPDレコードの保存レコード数を1,000に設定していた場合，PDレコードは1日に24レコード保存されることになるので，1,000÷24≒約42日分のデータが保存されています。このStoreデータベースをStoreバージョン2.0へ移行した結果，デフォルト保存日数が10日に設定されたとすると，11日以上前のデータは削除されて参照できなくなります。

Storeバージョン2.0へ移行する前に，PDレコードタイプのレコードの保存レコード数の設定を確認し，Storeバージョン2.0でのデフォルト保存日数以上のデータが保存される設定となっている場合は，jpctool db dump（jpcctrl dump）コマンドでデータベース内のデータを出力してください。Storeバージョン2.0でのデフォルト保存日数については，「A.2.4 Storeデータベース（Storeバージョン2.0）のディスク占有量」を参照してください。

Storeバージョン2.0からStoreバージョン1.0に戻す場合

Storeバージョン2.0をアンセットアップすると，データは初期化されます。このため，Storeバージョン1.0に変更する前に，jpctool db dump（jpcctrl dump）コマンドでStoreバージョン2.0の情報を出力してください。

3.4.3 インスタンス環境の更新の設定

インスタンス環境を更新したい場合は，インスタンス名を確認し，インスタンス情報を更新します。インスタンス情報の設定は，PFM - Agentホストで実施します。

更新する情報は，次の表であらかじめ確認してください。

表3-11 HTM - Agent for NASのインスタンス情報更新の可否（UNIXの場合）

項目 | 説明
destination_address | VLAN使用時 | この値は更新できる。NASシステムの管理ポートの実IPアドレスを指定する※1。この項目は必須。
VLAN未使用時 | この値は更新できる。NASシステムのNICの固有IPアドレス※2を指定する※1。この項目は必須。
portnumber | この値は更新できる。NASシステムの情報収集で使用するポート番号を指定する。必ずデフォルト値（20265）を設定すること。この項目は必須。
detour_address | VLAN使用時 | この値は更新できる。NASシステムに設けられている別の管理ポートの実IPアドレスを迂回路として指定する※1。この項目を未設定の状態にしたい場合は，スペースを指定する。
VLAN未使用時 | この値は更新できる。NASシステムに設けられている別のNICの固有IPアドレス※2を迂回路として指定する※1。この項目を未設定の状態にしたい場合は，スペースを指定する。
detour_portnumber | この値は更新できる。NASシステムの情報収集で使用するポート番号を迂回路として指定する。迂回路を設ける場合は，必ず20265を設定すること。この項目を未設定の状態にしたい場合は，スペースを指定する。

注※1

HTM - Agent for NAS のインスタンス環境更新時のIPアドレス表記形式および入力例を次の表に示します。

表3-12 IPアドレス表記形式および入力例

指定するIPアドレス | 表記形式 | 入力例
IPv4アドレス | 10進数ドット表記 | 192.168.123.123
IPv6アドレス | 16進数コロン表記 | 2001::225:b3ff:fece:1111

注※2

NASシステムの各NICに付与されている固有IPアドレス，またはNASシステム管理者によって変更されたNASシステムの固有IPアドレスです。サービスIPアドレスではありません。

インスタンス名を確認するには，jpcconf inst list（jpcinslist）コマンドを使用します。また，インスタンス環境を更新するには，jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンドを使用します。

インスタンス環境を更新する手順を次に示します。複数のインスタンス環境を更新する場合は，この手順を繰り返し実施します。

インスタンス名を確認する。
HTM - Agent for NASを示すサービスキーを指定して，jpcconf inst list（jpcinslist）コマンドを実行します。

jpcconf inst list -key NAS（jpcinslist agtn）

設定されているインスタンス名がNS21の場合，NS21と表示されます。

更新したいインスタンス環境のHTM - Agent for NASのサービスが起動されている場合は，停止する。
サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。
jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンド実行時に，更新したいインスタンス環境のサービスが起動されている場合は，確認メッセージが表示され，サービスを停止できます。サービスを停止した場合は，更新処理が続行されます。サービスを停止しなかった場合は，更新処理が中断されます。

HTM - Agent for NASを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンドを実行する。
インスタンス名がNS21のインスタンス環境を更新する場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcconf inst setup -key NAS -inst NS21（jpcinssetup agtn -inst NS21）

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf inst setupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf inst setupコマンドを非対話形式で実行する手順については，「3.1.4 HTM - Agent for NASのセットアップ手順」の「(3) インスタンス環境の設定」を参照してください。なお，jpcconf inst setupコマンドを非対話形式で実行する場合，手順4の作業は不要です。

NASシステムのインスタンス情報を更新する。
「表3-11 HTM - Agent for NASのインスタンス情報更新の可否（UNIXの場合）」に示した項目を，コマンドの指示に従って入力します。現在設定されている値が表示されます。表示された値を変更しない場合は，リターンキーだけを押してください。すべての入力が終了すると，インスタンス環境が更新されます。

更新したインスタンス環境のサービスを再起動する。
サービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

注意

監視対象のNASシステムを変更する場合は，インスタンス環境を削除したあと，再作成してください。

コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

3.5 バックアップとリストア

HTM - Agent for NASのバックアップおよびリストアについて説明します。

障害が発生してシステムが壊れた場合に備えて，HTM - Agent for NASの設定情報のバックアップを取得してください。また，HTM - Agent for NASをセットアップしたときなど，システムを変更した場合にもバックアップを取得してください。

なお，Performance Managementシステム全体のバックアップおよびリストアについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のバックアップとリストアについて説明している章を参照してください。

この節の構成

3.5.1 バックアップ

3.5.2 リストア

3.5.1 バックアップ

バックアップはファイルをコピーするなど，任意の方法で取得してください。バックアップを取得する際は，HTM - Agent for NASのサービスを停止した状態で実行してください。

HTM - Agent for NASの設定情報のバックアップ対象ファイルを次の表に示します。

表3-13 HTM - Agent for NAS のバックアップ対象ファイル（UNIXの場合）

ディレクトリ名 | ファイル名 | 説明
/opt/jp1pc/ | instagtn.ini | HTM - Agent for NASインストール情報ファイル
/opt/jp1pc/agtn/agent/ | agtlist.ini | Agent Collectorサービスインスタンス定義ファイル
/opt/jp1pc/agtn/agent/インスタンス名 | jpcagt.ini | Agent Collectorサービス起動情報ファイル
/opt/jp1pc/agtn/store/ | stolist.ini | Agent Storeサービスインスタンス定義ファイル
/opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名 | jpcsto.ini | Agent Storeサービス設定ファイル

注意

HTM - Agent for NASのバックアップを取得する際は，取得した環境の製品バージョン番号を管理するようにしてください。

3.5.2 リストア

HTM - Agent for NASの設定情報をリストアする場合は，次に示す前提条件を確認した上で，バックアップ対象ファイルを元の位置にコピーしてください。バックアップした設定情報ファイルで，ホスト上の設定情報ファイルを上書きします。

この項の構成

(1) 前提条件

(1) 前提条件

HTM - Agent for NASがインストール済みであること。

HTM - Agent for NASのサービスが停止していること。

リストア対象ホストのシステム構成がバックアップしたときと同じであること。※

バックアップしたホスト名とリストアするホスト名が一致していること。

バックアップ環境のPFM 製品構成情報（PFM 製品形名とそのバージョンおよびHTM - Agent for NASのインスタンス名およびインスタンス数）がリストア対象のPFM 製品構成情報と一致していること。

注※

リストア対象ホストのHTM - Agent for NASの次の内容が同じであることを意味します。

ネットワーク構成（ホスト名，IP アドレス）

インスタンス名，監視対象名

製品バージョン

注意

HTM - Agent for NASの設定情報をリストアする場合，バックアップを取得した環境とリストアする環境の製品バージョン番号が完全に一致している必要があります。インストール済みの製品のバージョンの確認方法については，「3.1.1 インストールとセットアップの前に」の「(7) インストール済みのHTM - Agent for NASのバージョンを確認する」を参照してください。リストアの可否についての例を次に示します。

リストアできるケース
HTM - Agent for NAS v7.4.1-00 でバックアップした設定情報をHTM - Agent for NAS v7.4.1-00 にリストアする。

リストアできないケース
・HTM - Agent for NAS v7.4.0-00 でバックアップした設定情報をHTM - Agent for NAS v7.4.1-00 にリストアする。
・HTM - Agent for NAS v7.4.0-00 でバックアップした設定情報をHTM - Agent for NAS v7.4.0-01 にリストアする。

3.6 JP1/NETM/DMを使用したリモートインストール

JP1/NETM/DMは，ネットワークを利用して，ソフトウェアの配布やクライアントの資産管理を実現するシステムです。

JP1/NETM/DMを使用すると，分散している複数のホストに一括してHTM - Agent for NASをリモートインストールできます。ここでは，HTM - Agent for NASをリモートインストールするための手順として，JP1/NETM/DMを使用したHTM - Agent for NASのパッケージング，HTM - Agent for NASの配布指令の作成および登録，ならびに配布指令の実行について説明します。

この節の構成

3.6.1 リモートインストールの概要

3.6.2 HTM - Agent for NASのパッケージング

3.6.3 HTM - Agent for NASの配布指令の作成および登録

3.6.4 HTM - Agent for NASの配布指令の実行

3.6.1 リモートインストールの概要

リモートインストールの流れおよびリモートインストールをする場合のシステム構成について説明します。

この項の構成

(1) リモートインストールの流れ

(2) 前提条件

(1) リモートインストールの流れ

次の図に示す流れに従って，HTM - Agent for NASをリモートインストールしてください。

図3-3 リモートインストールの流れ（UNIXの場合）

(2) 前提条件

JP1/NETM/DMを使用してHTM - Agent for NASをリモートインストールするための条件を示します。

プログラム

HTM - Agent for NASをリモートインストールする環境を構築するためには，次の製品が必要です。なお，各製品のバージョンについては，「ソフトウェア添付資料」の機能別／条件付き前提ソフトウェアについて説明している個所を参照してください。

JP1/NETM/DM Manager
配布管理システムに必要です。配布管理システムとは，ソフトウェアを配布先システムにインストールし，インストール状況やインストール先の状態を管理するシステムです。

JP1/NETM/DM Client
資源登録システム，およびHTM - Agent for NASをインストールするすべてのホストに必要です。資源登録システムとは，ソフトウェアを配布管理システムへ登録するシステムです。

JP1/NETM/DM Managerの詳細については，マニュアル「JP1/NETM/DM Manager」を参照してください。

JP1/NETM/DM Clientの詳細については，マニュアル「JP1/NETM/DM Client(UNIX(R)用)」を参照してください。

システム構成

JP1/NETM/DMを使用してHTM - Agent for NASをリモートインストールする場合のシステム構成を次の図に示します。

図3-4 JP1/NETM/DMを使用してHTM - Agent for NASをリモートインストールする場合のシステム構成（UNIXの場合）

まず，資源登録システムから配布管理システムにHTM - Agent for NASを登録（パッケージング）します。次に配布管理システムで，HTM - Agent for NASのインストール先などを指定した配布指令を作成して登録します。配布指令を実行すると，HTM - Agent for NASが配布先システムにインストールされます。

配布指令を実行すると，配布先システムには展開前のHTM - Agent for NASが一時的に格納されます（HTM - Agent for NASのDVD-ROMに格納されているサンプルファイルを使用する場合，/tmp/HiCommand/HTMNASに格納されます）。配布先システムのHTM - Agent for NASの一時的な格納場所には，十分な空き容量を確保してください。

3.6.2 HTM - Agent for NASのパッケージング

資源登録システムから配布管理システムへHTM - Agent for NASを登録します。この操作は資源登録システムで実行します。

DVD-ROMから直接パッケージングを実行する場合，手順3まで実行してから，手順4に進んでください。DVD-ROMから製品ファイルをコピーして任意のディレクトリでパッケージングを実行する場合，手順3まで実行してから，手順5に進んでください。

資源登録システムにログインする。

Hitachi Command Suite製品のインストール用DVD-ROMをセットする。

HTM - Agent for NASの製品名称やインストールに関する情報を設定した登録ファイル，および配布先システムで実行されるインストーラー実行シェルを作成する。
登録ファイルおよびインストーラー実行シェルは，Hitachi Command Suite製品のインストール用DVD-ROM内のHTM - Agent for NASのディレクトリ内にサンプルファイルが格納されています。このサンプルファイルを，編集しないでそのまま使用することをお勧めします。
HTM - Agent for NASのパッケージングに必要なファイルおよびファイルの格納場所を次の表に示します。

表3-14 HTM - Agent for NASのパッケージングに必要なファイルおよびファイルの格納場所（UNIXの場合）

ファイルの種類 | ファイル名 | 格納場所
登録ファイルのサンプルファイル | HTM_regfile | DVD-ROMのマウントポイント/HTM - Agent for NASのディレクトリ/Dist/
インストーラー実行シェルのサンプルファイル | HTM_install | DVD-ROMのマウントポイント/HTM - Agent for NASのディレクトリ/Dist/

例として，Solaris版のDVD-ROMに格納されている各ファイルの内容を次に示します。

登録ファイルのサンプルファイルの内容
[図]

インストーラー実行シェルのサンプルファイルの内容
[図]

DVD-ROMから直接パッケージングを実行する場合，次に示すコマンドを実行して，配布管理システムへHTM - Agent for NASを登録する。

# cd DVD-ROMのマウントポイント/HTM - Agent for NASのディレクトリ
# rdscm -kNETM/DMパスワード -d. DVD-ROMのマウントポイント/HTM - Agent for NASのディレクトリ/Dist/HTM_regfile

任意のディレクトリでパッケージングを実行する場合，NETM/DMコマンドで配布管理システムにHTM - Agent for NASを登録する。
任意のディレクトリを/tmp/workとした場合のコマンド実行例を示します。

# mkdir /tmp/work
# cp -pr DVD-ROMのマウントポイント/HTM - Agent for NASのディレクトリ/* /tmp/work
# cd /tmp/work
# rdscm -kNETM/DMパスワード -d. /tmp/work/Dist/HTM_regfile

3.6.3 HTM - Agent for NASの配布指令の作成および登録

HTM - Agent for NASの配布指令を作成および登録します。この操作は配布管理システムで実行します。

配布管理システムにログインする。

次に示すコマンドを実行して，登録されているパッケージの一覧を表示し，HTM - Agent for NASのパッケージ名を確認する。

# rdsdmrsc -c

コマンドの実行例を次に示します。この例は，HTM - Agent for NASのインストール用DVD-ROMに格納されている登録ファイルのサンプルファイルを使用して，HTM - Agent for NASを登録する場合の例です。網掛けの部分がHTM - Agent for NASのパッケージ名です。
[図]

次に示すコマンドを実行して，配布指令を登録する。
HTM - Agent for NASのパッケージ名には，手順2で表示されたHTM - Agent for NASのパッケージ名を指定します。
コマンドの実行例を次に示します。網掛けの部分がHTM - Agent for NASのパッケージ名です。
[図]

3.6.4 HTM - Agent for NASの配布指令の実行

HTM - Agent for NASのパッケージを登録した配布管理システムで，次のコマンドを実行することで，登録した配布指令を実行し，配布先システムへHTM - Agent for NASをリモートインストールします。

# rdsdmind -x

コマンドを実行すると，配布指令で指定したすべてのホストにHTM - Agent for NASがインストールされます。

また，DVD-ROMに格納されているインストーラー実行シェルのサンプルファイルを使用してHTM - Agent for NASを登録した場合，インストールログ（/tmp/HiCommand/installHTMNAS.log）を出力します。

3.7 インストール時に出力されるメッセージ

HTM - Agent for NASのインストール時に出力されるメッセージと対処方法について説明します。

メッセージテキストで斜体になっている部分は，メッセージが表示される状況によって表示内容が変わることを示しています。

注　メッセージは標準出力または標準エラー出力に出力されます。ログファイルには出力されません。

表3-15 インストール時に出力されるメッセージ（UNIXの場合）

コード
メッセージ
対処

1
The service processes are not stopped.
Performance Managementのサービスが停止していることを確認してください。
jpctool service list（jpcctrl list）コマンドを実行して，論理ホストサービスまたは物理ホストサービスの状態がInactiveであることを確認してください。状態がActiveである場合，物理ホストのときはjpcspm stop（jpcstop）コマンドを実行して，論理ホストのときはクラスタソフトからサービスを停止してください。

1
The Name Server port number cannot be acquired from the 'services' file.

servicesファイルがシステム内に存在することを確認してください。
findコマンドを実行してservicesファイルを検索してください。ファイルを見つけられない場合は，システムに問題があります。その場合は，OSの再インストールを検討してください。

Name Serverサービスのエントリーがservicesファイル内にあることを確認してください。エディターでservicesファイルを開いてから，jp1pcnsvr 22285/tcp Performance Management Name Serverという行があることを確認してください。その行がない場合は，Performance Managementプログラムを再インストールしてください。

1
An IP address cannot be resolved.

hostsファイルがシステム内に存在することを確認してください。
findコマンドを実行してhostsファイルを検索してください。ほとんどのOSで，hostsファイルは/etc/hostsディレクトリにあります。ファイルを見つけられない場合は，システムに問題があります。その場合は，OSの再インストールを検討してください。

必要なホスト情報がhostsファイルまたはDNS環境に設定されているか確認してください。

1
A newer version of Hitachi Tuning Manager - Agent for NAS is already installed on this system.
You cannot downgrade Hitachi Tuning Manager - Agent for NAS.

インストール先に同じ名前の製品がすでにインストールされていないことを確認してください。
jpctminfo service-IDコマンドを実行してください。

インストールされている製品のバージョンを調べてください。
インストールされている製品のバージョンを調べるには，jpctminfoコマンドを実行します。インストールされている製品のバージョンが，これからインストールする製品のバージョンより新しい場合，インストールは実行できません。

1
/opt/jp1pc/tools/jpcstop: Failed.
Script failed(exit 1): source-name
コマンドの実行中にエラーが発生していないことを確認してください。
共通ログを調べて，jpcspm stop（jpcstop）コマンドの実行中にエラーが発生している場合は，コマンドのエラーコードとメッセージから原因を特定してください。

1
mkdir /opt/jp1pc_service-IDTMP/: Failed.

ディスク容量に十分な空きがあることを確認してください。
dfコマンドを実行して，現在の空きディスク容量を調べてください。空き容量が十分でない場合は，不要なファイルを削除して追加の空き容量を確保してください。

/optディレクトリおよび/opt/jp1pcディレクトリが存在することを確認してください。
ls /optコマンドおよびls /opt/jp1pcコマンドを実行してください。コマンドを実行してエラーが発生する場合は，/optディレクトリまたは/opt/jp1pcディレクトリが存在していません。その場合は，/optディレクトリおよび/opt/jp1pcディレクトリを手動で作成してください。

1
Creation failed the directory: directory-path

ディスク容量に十分な空きがあることを確認してください。
dfコマンドを実行して，現在の空きディスク容量を調べてください。空き容量が十分でない場合は，不要なファイルを削除して追加の空き容量を確保してください。

作成できなかったディレクトリと同じ名前のファイルがないことを確認してください。
同じ名前のファイルがある場合は，そのファイルを削除してください。

1
Copying failed: file-path

ディスク容量に十分な空きがあることを確認してください。
dfコマンドを実行して，現在の空きディスク容量を調べてください。空き容量が十分でない場合は，不要なファイルを削除して追加の空き容量を確保してください。

作成できなかったファイルと同じ名前のディレクトリがないことを確認してください。
同じ名前のディレクトリがある場合は，そのディレクトリを削除してください。

1
Creation failed the symbolic link: symbolic-link-path

ディスク容量に十分な空きがあることを確認してください。
dfコマンドを実行して，現在の空きディスク容量を調べてください。空き容量が十分でない場合は，不要なファイルを削除して追加の空き容量を確保してください。

作成できなかったシンボリックリンクと同じ名前のファイルまたはディレクトリがないことを確認してください。
同じ名前のファイルまたはディレクトリがある場合は，そのファイルまたはディレクトリを削除してください。

1
cpio: IndividualFiles Failed.
/bin/rm -rf file-path
Script failed(exit 1): source-name
ディスク容量に十分な空きがあることを確認してください。
dfコマンドを実行して，現在の空きディスク容量を調べてください。空き容量が十分でない場合は，不要なファイルを削除して追加の空き容量を確保してください。

1
cpio: CommonFiles Failed.
/bin/rm -rf file-path
Script failed(exit 1): source-name
ディスク容量に十分な空きがあることを確認してください。
dfコマンドを実行して，現在の空きディスク容量を調べてください。空き容量が十分でない場合は，不要なファイルを削除して追加の空き容量を確保してください。

1
error : services update failed.
Script failed(exit 1): source-name

ディスク容量に十分な空きがあることを確認してください。
dfコマンドを実行して，現在の空きディスク容量を調べてください。空き容量が十分でない場合は，不要なファイルを削除して追加の空き容量を確保してください。

servicesファイルがシステム内に存在することを確認してください。
findコマンドを実行してservicesファイルを検索してください。ほとんどのOSで，servicesファイルは/etc/servicesディレクトリにあります。ファイルを見つけられない場合は，システムに問題があります。その場合は，OSの再インストールを検討してください。

1
file-path: No such file exists or permission was denied.

対応するファイルがシステム内に存在することを確認してください。
findコマンドを実行して，対応するファイルを検索してください。ファイルが存在しない場合は，Performance Managementプログラムを再インストールしてください。

対応するファイルに対して実行権が与えられていることを確認してください。
ls -l 対応するファイルコマンドを実行して，実行権が与えられていること（rwxにxが付いていること）を確認してください。対応するファイルには対応するファイルの名前を指定してください。実行権が与えられていない場合は，Performance Managementプログラムを再インストールしてください。

1
executed-command: Failed.
コマンドの実行中にエラーが発生していないことを確認してください。
共通ログを調べて，コマンドの実行中にエラーが発生している場合は，コマンドのエラーコードとメッセージから原因を特定してください。
原因が判明しない場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

1
executed-command: Failed.(error code=command-return-code)
コマンドの実行中にエラーが発生していないことを確認してください。
共通ログを調べて，コマンドの実行中にエラーが発生している場合は，コマンドのエラーコードとメッセージから原因を特定してください。
原因が判明しない場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

1
This product does not support this kind of processor.
Please check the computer.
インストール先のホストのプロセッサの種類を確認してください。

1
Installation of this product stops because there is a product that cannot coexist with it.
インストールされているPerformance Managementプログラムが不正な状態になっているおそれがあります。保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

1
The product does not support this operating system. Please check the computer you are using.
製品がサポートしているOSと，インストール先のOSを確認してください。

1
Not found file-name or directory-name.

メッセージのfile-nameまたはdirectory-nameに出力されているファイルまたはディレクトリが存在することを確認してください。

インストール用DVD-ROMの内容をインストール先ホストに転送してインストールを実行している場合は，転送手段によってDVD-ROMの内容が変更されていないこと，転送先のディスクへのアクセスが問題ないことを確認してください。

インストール用DVD-ROMに問題がないこと（DVD-ROMが正しく読み取れること）を確認してください。
DVD-ROM が汚れている場合は汚れを拭き取ってください。

問題が解決できない場合は，顧客問い合わせ窓口へお問い合わせください。

1
The environment is invalid.

インストール用DVD-ROMの内容をインストール先ホストに転送してインストールを実行している場合は，転送手段によってDVD-ROMの内容が変更されていないこと，転送先のディスクへのアクセスが問題ないことを確認してください。

インストール用DVD-ROMに問題がないこと（DVD-ROMが正しく読み取れること）を確認してください。
DVD-ROM が汚れている場合は汚れを拭き取ってください。

問題が解決できない場合は，顧客問い合わせ窓口へお問い合わせください。

3.8 インストール失敗時に採取が必要な資料

HTM - Agent for NASのインストール時またはアンインストール時のトラブルが解決できない場合，jpcrasコマンドを使用して資料を採取し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。jpcrasコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

jpcrasコマンドで資料を採取できない場合は，次に示す資料を採取して顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

表3-16 インストール失敗時に採取が必要な資料（UNIXの場合）

情報の種類
ファイル名

インストールファイル
/opt/jp1pcディレクトリ下のすべてのファイル

syslog

Solarisの場合
/var/adm/messages※

Linuxの場合
/var/log/messages※

インストールログ

Solarisの場合
/tmp/HiCommandディレクトリ下の次のファイル
installHTMNAS.log

Linuxの場合
・/var/opt/HiCommand/TuningManager/logsディレクトリ下の次のファイル
HTM_INST_LOG_AGTN_*.log
HTM_UNINST_LOG_AGTN_*.log
・/tmp/HiCommandディレクトリ下の次のファイル
installHTMNAS.log

上記のファイルは存在しない場合があります。存在するファイルだけを採取してください。

注※

デフォルトのパスおよびファイル名以外に出力されるように設定されているシステムでは，出力先を確認してから採取してください。

4. クラスタシステムでの運用

この章では，クラスタシステムでHTM - Agent for NASを運用する場合のインストールとセットアップ方法，およびクラスタシステムでHTM - Agent for NASを運用しているときの処理の流れについて説明します。

この章の構成

4.1 クラスタシステムの概要

4.2 フェールオーバー時の処理

4.3 インストールとセットアップ（Windowsの場合）

4.4 インストールとセットアップ（UNIXの場合）

4.5 アンインストールとアンセットアップ（Windowsの場合）

4.6 アンインストールとアンセットアップ（UNIXの場合）

4.7 HTM - Agent for NASの運用方式の変更

4.1 クラスタシステムの概要

クラスタシステムとは，複数のサーバシステムを連携して1つのシステムとして運用するシステムです。

ここでは，クラスタシステムでHTM - Agent for NASを運用する場合の構成について説明します。クラスタシステムの概要，およびPerformance Managementシステムをクラスタシステムで運用する場合のシステム構成については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

なお，この章で，単に「クラスタシステム」と記述している場合は，HA（High Availability）クラスタシステムのことを指します。

この節の構成

4.1.1 HAクラスタシステムでのHTM - Agent for NASの構成

4.1.1 HAクラスタシステムでのHTM - Agent for NASの構成

HTM - Agent for NASは，HAクラスタシステムで運用できます。HAクラスタシステムでHTM - Agent for NASを運用する場合は，次のような構成で運用します。

図4-1 HAクラスタシステムでのHTM - Agent for NASの構成例

「図4-1 HAクラスタシステムでのHTM - Agent for NASの構成例」に示すように，HTM - Agent for NASはクラスタ構成の論理ホスト環境で動作し，NASシステムを監視します。障害発生時はHTM - Agent for NASをフェールオーバーし，監視を継続できます。

また，共有ディスクに定義情報やパフォーマンス情報を格納し，フェールオーバー時に引き継ぎます。1つの論理ホストに複数のPerformance Managementのプログラムがある場合は，それぞれが同じ共有ディレクトリを使います。

4.2 フェールオーバー時の処理

実行系ホストに障害が発生すると，処理が待機系ホストに移ります。

ここでは，HTM - Agent for NASに障害が発生した場合のフェールオーバー時の処理について説明します。また，PFM - Managerに障害が発生した場合の，HTM - Agent for NASへの影響について説明します。

この節の構成

4.2.1 HTM - Agent for NASに障害が発生した場合のフェールオーバー

4.2.2 PFM - Managerが停止した場合の影響

4.2.1 HTM - Agent for NASに障害が発生した場合のフェールオーバー

HTM - Agent for NASを実行しているノードにフェールオーバーが発生した場合の処理を次の図に示します。

図4-2 HTM - Agent for NASにフェールオーバーが発生した場合の処理

HTM - Agent for NASのフェールオーバー中に，Performance Reporterで操作すると，「There was no answer(-6)」というメッセージが表示されます。この場合は，フェールオーバーが完了するまで待ってから操作してください。

HTM - Agent for NASのフェールオーバー後に，Performance Reporterで操作すると，フェールオーバー先のノードで起動したHTM - Agent for NASに接続されて，操作できます。

4.2.2 PFM - Managerが停止した場合の影響

PFM - Managerが停止すると，Performance Managementシステム全体に影響があります。

PFM - Managerは，各ノードで動作しているHTM - Agent for NASのエージェント情報を一括管理しています。また，HTM - Agent for NASがパフォーマンス監視中にしきい値を超えた場合のアラームイベントの通知や，アラームイベントを契機としたアクションの実行を制御しています。このため，PFM - Managerが停止すると，Performance Managementシステムに次の表に示す影響があります。

表4-1 PFM - Managerが停止した場合のHTM - Agent for NASへの影響

影響
対処

HTM - Agent for NASの動作中に，PFM - Managerが停止した場合，次のように動作する。

パフォーマンスデータは継続して収集される。

発生したアラームイベントをPFM - Managerに通知できないため，アラーム定義ごとにアラームイベントが保持され，PFM - Managerが起動するまで通知をリトライする。保持しているアラームイベントが3つを超えると，古いアラームイベントは上書きされる。また，HTM - Agent for NASを停止すると，保持しているアラームイベントは削除される。

PFM - Managerに通知済みのアラームステータスは，PFM - Managerが再起動したときに一度リセットされる。その後，PFM - ManagerがHTM - Agent for NASの状態を確認したあと，アラームステータスは最新の状態になる。

HTM - Agent for NASを停止しようとした場合，PFM - Managerに停止することを通知できないため，停止に時間が掛かる。

PFM - Managerを起動する。動作中のHTM - Agent for NASはそのまま運用できる。ただし，アラームが期待したとおり通知されない場合があるため，PFM - Manager復旧後に，共通メッセージログに出力されているKAVE00024-Iメッセージを確認すること。

PFM - Managerが停止した場合の影響を考慮の上，運用方法を検討してください。なお，トラブル以外にも，構成変更やメンテナンスの作業などでPFM - Managerの停止が必要になる場合もあります。運用への影響が少ないときに，メンテナンスをすることをお勧めします。

4.3 インストールとセットアップ（Windowsの場合）

ここでは，クラスタシステムでのHTM - Agent for NASのインストールとセットアップの手順について説明します。

なお，PFM - Managerのインストールとセットアップの手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

この節の構成

4.3.1 インストールとセットアップの前に

4.3.2 インストールとセットアップの流れ

4.3.3 インストール手順

4.3.4 セットアップ手順

4.3.1 インストールとセットアップの前に

インストールおよびセットアップを開始する前に前提条件，必要な情報，および注意事項について説明します。

この項の構成

(1) 前提条件

(2) 論理ホスト運用するHTM - Agent for NASのセットアップに必要な情報

(3) HTM - Agent for NASで論理ホストをフェールオーバーさせる場合の注意事項

(4) 論理ホスト運用時のバージョンアップに関する注意事項

(1) 前提条件

HTM - Agent for NASをクラスタシステムで使用する場合，次に示す前提条件があります。

クラスタシステム

次の条件が整っていることを確認してください。

クラスタシステムがクラスタソフトによって制御されていること。

クラスタソフトが論理ホスト運用するHTM - Agent for NASの起動や停止などを制御するように設定されていること。

共有ディスク

次の条件が整っていることを確認してください。

論理ホストごとに共有ディスクがあり，実行系ノードから待機系ノードへ引き継げること。

共有ディスクが，各ノードに物理的にFibre ChannelやSCSIで接続されていること。
Performance Managementでは，ネットワークドライブや，ネットワーク経由でレプリケーションしたディスクを共有ディスクとして使う構成はサポートされていません。

フェールオーバーの際に，何らかの問題によって共有ディスクを使用中のプロセスが残った場合でも，クラスタソフトなどの制御によって強制的に共有ディスクをオフラインにしてフェールオーバーできること。

1つの論理ホストで複数のPFM製品を運用する場合，共有ディスクのディレクトリ名が同じであること。
なお，Storeデータベースについては格納先を変更して，共有ディスク上のほかのディレクトリに格納できます。

論理ホスト名，論理IPアドレス

次の条件が整っていることを確認してください。

論理ホストごとに論理ホスト名，および論理ホスト名と対応する論理IPアドレスがあり，実行系ノードから待機系ノードに引き継げること。

論理ホスト名と論理IPアドレスが，hostsファイルやネームサーバに設定されていること。

DNS運用している場合は，FQDN名ではなく，ドメイン名を除いたホスト名を論理ホスト名として使用していること。

物理ホスト名と論理ホスト名は，システムの中でユニークであること。

注意

論理ホスト名に，物理ホスト名（hostnameコマンドで表示されるホスト名）を指定しないでください。正常に通信処理がされなくなるおそれがあります。

論理ホスト名に使用できる文字は，1～32バイトの半角英数字です。次の記号および空白文字は指定できません。
/ ¥ : ; * ? ' " < > | & = , .

論理ホスト名には，"localhost"，IPアドレス，"-"から始まるホスト名を指定できません。

IPv6を使用する場合の設定

Performance Managementでは，ネットワーク構成がIPv4環境だけでなくIPv6環境にも対応しています。そのため，IPv4環境とIPv6環境が混在するネットワーク構成でも，Performance Managementを運用できます。IPv4環境とIPv6環境が混在するネットワーク構成でのPerformance Managementの運用については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，ネットワークの構成について説明している個所，およびインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(2) 論理ホスト運用するHTM - Agent for NASのセットアップに必要な情報

論理ホスト運用するHTM - Agent for NASをセットアップするには，通常のHTM - Agent for NASのセットアップで必要になる環境情報に加えて，次の情報が必要です。

表4-2 論理ホスト運用のHTM - Agent for NASのセットアップに必要な情報（Windowsの場合）

項目 | 例
論理ホスト名 | jp1-ha1
論理IPアドレス | 172.16.92.100
共有ディスク | S:¥jp1

なお，1つの論理ホストで論理ホスト運用するPerformance Managementのプログラムが複数ある場合も，同じ共有ディスクのディレクトリを使用します。

共有ディスクに必要な容量については，「付録A. システム見積もり」を参照してください。

(3) HTM - Agent for NASで論理ホストをフェールオーバーさせる場合の注意事項

HTM - Agent for NASを論理ホスト運用するシステム構成の場合，HTM - Agent for NASの障害によって論理ホスト全体をフェールオーバーさせるかどうかを検討してください。

HTM - Agent for NASの障害で論理ホスト全体をフェールオーバーさせると，HTM - Agent for NASが動作している同じ論理ホストで運用する業務アプリケーションもフェールオーバーすることになり，業務に影響を与える可能性があります。

HTM - Agent for NASに異常が発生しても，同じ論理ホストで運用する業務アプリケーションの動作に影響がないように，必要に応じてクラスタソフトの設定を次のどちらかにしてください。

HTM - Agent for NASの動作監視をしない

HTM - Agent for NASの異常を検知してもフェールオーバーしない

(4) 論理ホスト運用時のバージョンアップに関する注意事項

論理ホスト運用のHTM - Agent for NASをバージョンアップする場合は，実行系ノードまたは待機系ノードのどちらか一方で，共有ディスクをオンラインにする必要があります。

4.3.2 インストールとセットアップの流れ

クラスタシステムで，論理ホスト運用するHTM - Agent for NASのインストールおよびセットアップの流れについて説明します。

図4-3 クラスタシステムで論理ホスト運用するHTM - Agent for NASのインストールおよびセットアップの流れ（Windowsの場合）

注意

論理ホスト環境のPFM - Agentをセットアップしても，物理ホスト環境のPFM - Agentの定義内容は引き継がれません。論理ホスト環境および物理ホスト環境では，インスタンス環境を設定した時点で，新規に環境が作成されます。

なお，ユーザー入力を必要とするセットアップコマンドは，対話形式で実行するか非対話形式で実行するかを選択できます。

対話形式で実行する場合は，コマンドの指示に従ってユーザーが値を入力する必要があります。 非対話形式で実行する場合は，コマンド実行中に必要となる入力作業をオプション指定や定義ファイルで代替するため，ユーザー入力が不要になります。また，バッチ処理やリモート実行によってセットアップ作業を自動化できるため，管理者の負担や運用コストを低減できます。

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

4.3.3 インストール手順

実行系ノードおよび待機系ノードにHTM - Agent for NASをインストールします。

インストール先はローカルディスクです。共有ディスクにはインストールしないでください。

インストール手順は非クラスタシステムの場合と同じです。インストール手順については，「2.1.3 インストール手順」を参照してください。

4.3.4 セットアップ手順

ここでは，クラスタシステムでPerformance Managementを運用するための，セットアップについて説明します。

セットアップ手順には，実行系ノードの手順と，待機系ノードの手順があります。実行系ノード，待機系ノードの順にセットアップしてください。

[図]は実行系ノードで行う項目を，[図]は待機系ノードで行う項目を示します。また，[図]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

この項の構成

(1) PFM - Agentの登録[図][図][図]

(2) 共有ディスクのオンライン[図]

(3) PFM - Agentの論理ホストのセットアップ[図]

(4) 接続先PFM - Managerの設定[図]

(5) インスタンス環境の設定[図]

(6) 他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ[図][図]

(7) ネットワークの設定[図][図]

(8) ログのファイルサイズ変更[図]　[図]

(9) パフォーマンスデータの格納先の変更[図]　[図]

(10) 動作ログ出力の設定[図]　[図]

(11) 論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図]

(12) 論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー[図]　[図]

(13) 共有ディスクのオフライン[図]　[図]

(14) 論理ホスト環境定義ファイルのインポート[図]

(15) クラスタソフトへのPFM - Agentの登録[図]　[図]

(16) クラスタソフトからの起動・停止の確認[図]　[図]

(17) クラスタシステムでの環境設定[図]　[図]

(1) PFM - Agentの登録[図][図][図]

PFM - ManagerおよびPerformance Reporterを使ってPFM - Agentを一元管理するために，PFM - ManagerおよびPerformance ReporterにHTM - Agent for NASを登録する必要があります。

HTM - Agent for NASの情報は，Tuning Manager serverのインストール時にPFM - ManagerおよびPerformance Reporterに登録されるため，通常この手順は不要です。ただし，データモデルバージョンがバージョンアップした修正版のHTM - Agent for NASをインストールした場合は，この手順を実施する必要があります。

登録はPFM - Manager上およびPerformance Reporter上で実施します。手順は非クラスタシステムの場合と同じです。手順については，「2.1.4 HTM - Agent for NASのセットアップ手順」の「(1) HTM - Agent for NASの登録」を参照してください。

(2) 共有ディスクのオンライン[図]

共有ディスクがオンラインになっていることを確認します。共有ディスクがオンラインになっていない場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオンラインにしてください。

(3) PFM - Agentの論理ホストのセットアップ[図]

jpcconf ha setup（jpchasetup create）コマンドを実行して論理ホスト環境を作成します。コマンドを実行すると，共有ディスクに必要なデータがコピーされ，論理ホスト用の定義が設定されて，論理ホスト環境が作成されます。

注意

コマンドを実行する前に，Performance Managementシステム全体で，Performance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

手順を次に示します。

jpcconf ha setup（jpchasetup create）コマンドを実行して，HTM - Agent for NASの論理ホスト環境を作成する。
次の例のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha setup -key NAS -lhost jp1-hal -d S:¥jp1（jpchasetup create agtn -lhost jp1-ha1 -d S:¥jp1）

論理ホスト名は，-lhostオプションで指定します。ここでは，論理ホスト名をjp1-ha1としています。DNS運用をしている場合はドメイン名を省略した論理ホスト名を指定してください。
共有ディスクのディレクトリ名は，-dオプションの環境ディレクトリ名に指定します。例えば-d S:¥jp1と指定するとS:¥jp1¥jp1pcが作成されて，論理ホスト環境のファイルが作成されます。

jpcconf ha list（jpchasetup list）コマンドを実行して，論理ホストの設定を確認する。
次の例のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all（jpchasetup list all）

作成した論理ホスト環境が正しいことを確認してください。

(4) 接続先PFM - Managerの設定[図]

jpcconf mgrhost define（jpcnshostname）コマンドを実行して，HTM - Agent for NASを管理するPFM - Managerを設定します。

jpcconf mgrhost define（jpcnshostname）コマンドを実行して，接続先PFM - Managerを設定する。
次の例のようにコマンドを実行します。

jpcconf mgrhost define -host jp1 -lhost jp1-hal（jpcnshostname -s jp1 -lhost jp1-ha1）

接続先PFM - Managerのホスト名は，-hostオプションで指定します。接続先PFM - Managerが論理ホスト運用されている場合は，-hostオプションに接続先PFM - Managerの論理ホスト名を指定します。ここでは，PFM - Managerの論理ホスト名をjp1としています。
また，HTM - Agent for NASの論理ホスト名は，-lhostオプションで指定します。ここでは，HTM - Agent for NASの論理ホスト名をjp1-ha1としています。
ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf mgrhost defineコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf mgrhost defineコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(5) インスタンス環境の設定[図]

jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンドを実行して，HTM - Agent for NASのインスタンス環境を設定します。

jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンドを実行する。
次の例のようにコマンドを実行します。

jpcconf inst setup -key NAS -lhost jp1-ha1 -inst NS21（jpcinssetup agtn -lhost jp1-ha1 -inst NS21）

論理ホスト名は，-lhostオプションで指定します。ここでは，HTM - Agent for NASの論理ホスト名をjp1-ha1，インスタンス名をNS21としています。
ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf inst setupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf inst setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

インスタンス環境を設定する。
設定するインスタンス環境は，非クラスタシステムの場合と同じです。設定するインスタンス情報については，「2.1.4 HTM - Agent for NASのセットアップ手順」の「(2) インスタンス環境の設定」を参照してください。

(6) 他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ[図][図]

HTM - Agent for NASのほかに，同じ論理ホストにセットアップするPFM - ManagerやPFM - Agentがある場合は，この段階でセットアップしてください。

セットアップ手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章，または各PFM - Agentマニュアルの，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

(7) ネットワークの設定[図][図]

Performance Managementを使用するネットワーク構成に応じて，変更する場合に必要な設定です。

ネットワークの設定では次の2つの項目を設定できます。

IPアドレスを設定する
複数のLANに接続されたネットワーク環境で，Performance Managementを運用するときに使用するIPアドレスを設定する場合は，jpchostsファイルの内容を直接編集します。
このとき，編集したjpchostsファイルは，実行系ノードから待機系ノードにコピーしてください。
IPアドレスの設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ポート番号を設定する
ファイアウォール経由でPerformance Managementのプログラム間の通信をする場合には，jpcconf port define（jpcnsconfig port）コマンドを使用してポート番号を設定します。
ポート番号の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章，およびマニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

(8) ログのファイルサイズ変更[図]　[図]

Performance Managementの稼働状況を，Performance Management独自のログファイルに出力します。このログファイルを「共通メッセージログ」と呼びます。共通メッセージログのファイルサイズを設定する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(9) パフォーマンスデータの格納先の変更[図]　[図]

PFM - Agentで管理されるパフォーマンスデータを格納するデータベースの保存先，バックアップ先，エクスポート先，またはインポート先のフォルダを変更したい場合に必要な設定です。

設定方法については，「2.4.1 パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

(10) 動作ログ出力の設定[図]　[図]

アラーム発生時に動作ログを出力したい場合に必要な設定です。動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

設定方法については，「付録I. 動作ログの出力」を参照してください。

(11) 論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図]

HTM - Agent for NASの論理ホスト環境が作成できたら，環境定義をファイルにエクスポートします。エクスポートでは，その論理ホストにセットアップされているPerformance Managementのプログラムの定義情報を一括してファイル出力します。同じ論理ホストにほかのPerformance Managementのプログラムをセットアップする場合は，セットアップが一とおり済んだあとにエクスポートしてください。

論理ホスト環境定義をエクスポートする手順を次に示します。

jpcconf ha export（jpchasetup export）コマンドを実行して，論理ホスト環境定義をエクスポートする。
これまでの手順で作成した論理ホスト環境の定義情報を，エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。
例えば，lhostexp.txtファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合，次の例のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha export -f lhostexp.txt（jpchasetup export -f lhostexp.txt）

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha exportコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha exportコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(12) 論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー[図]　[図]

「(11) 論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図]」でエクスポートした論理ホスト環境定義ファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(13) 共有ディスクのオフライン[図]　[図]

クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオフラインにして，作業を終了します。なお，その共有ディスクを続けて使用する場合は，オフラインにする必要はありません。

(14) 論理ホスト環境定義ファイルのインポート[図]

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを，待機系ノードにインポートします。

実行系ノードで作成した論理ホストのPerformance Managementのプログラムを，待機系ノードで実行するための設定には，jpcconf ha import（jpchasetup import）コマンドを使用します。1つの論理ホストに複数のPerformance Managementのプログラムがセットアップされている場合は，一括してインポートされます。

なお，このコマンドを実行するときには，共有ディスクをオンラインにしておく必要はありません。

jpcconf ha import（jpchasetup import）コマンドを実行して，論理ホスト環境定義をインポートする。
次の例のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha import -f lhostexp.txt（jpchasetup import -f lhostexp.txt）

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha importコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha importコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。
コマンドを実行すると，待機系ノードの環境を，エクスポートファイルの内容と同じ環境になるように設定変更します。これによって，論理ホストのHTM - Agent for NASを起動するための設定が実施されます。
また，セットアップ時にjpcconf port define（jpcnsconfig port）コマンドで固定のポート番号を設定している場合も，同様に設定されます。

jpcconf ha list（jpchasetup list）コマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。
次の例のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all（jpchasetup list all）

実行系ノードでjpcconf ha list（jpchasetup list）コマンドを実行したときと同じ内容が表示されることを確認してください。

(15) クラスタソフトへのPFM - Agentの登録[図]　[図]

Performance Managementのプログラムを論理ホスト環境で運用する場合は，クラスタソフトに登録して，クラスタソフトからの制御でPerformance Managementのプログラムを起動したり停止したりするように環境設定します。

クラスタソフトへHTM - Agent for NASを登録する方法は，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

PFM - ManagerとPFM - Agentを同じ論理ホストで運用する場合については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

HTM - Agent for NASをクラスタソフトに登録するときの設定内容を，Windows MSCSに登録する項目を例として説明します。

HTM - Agent for NASの場合，次のサービスをクラスタに登録します。

表4-3 クラスタソフトに登録するHTM - Agent for NASのサービス

項番
名前
サービス名
依存関係

1
PFM - Agent Store for NAS インスタンス名 [LHOST]
JP1PCAGT_NS_インスタンス名 [LHOST]
IPアドレスリソース
物理ディスクリソース
Master Storeサービスのクラスタリソース※

2
PFM - Agent for NAS インスタンス名 [LHOST]
JP1PCAGT_NA_インスタンス名 [LHOST]
項番1のクラスタリソース

3
PFM - Action Handler [LHOST]
JP1PCMGR_PH [LHOST]
IPアドレスリソース
物理ディスクリソース

注

[LHOST]の部分は，論理ホスト名に置き換えてください。

インスタンス名がNS21，論理ホスト名がjp1-ha1の場合，サービスの名前は「PFM - Agent Store for NAS NS21 [jp1-ha1]」，サービス名は「JP1PCAGT_NS_NS21 [jp1-ha1]」のようになります。

注※

同じ論理ホストでPFM - ManagerとHTM - Agent for NASを運用している場合に登録が必要です。

MSCSの場合は，これらのサービスをMSCSのリソースとして登録します。各リソースの設定は次のようにします。次の［　］は，MSCSの設定項目です。

［リソースの種類］は「汎用サービス」として登録する。

［名前］，［サービス名］，および［依存関係］を「表4-3 クラスタソフトに登録するHTM - Agent for NASのサービス」のとおりに設定する。
なお，名前はサービスを表示するときの名称で，サービス名はMSCSから制御するサービスを指定するときの名称です。

［起動パラメータ］および［レジストリ複製］は設定しない。

プロパティの［詳細設定］タブは，Performance Managementのプログラムの障害時にフェールオーバーするかどうかの運用に合わせて設定する。
通常は，フェールオーバーしない設定にしてください。フェールオーバーするように設定する場合は，次のように設定します。
［再開する］：チェックする
［グループに適用する］：チェックする
再起動試行回数の［しきい値］：3（しきい値は3回を目安に設定してください）

注意

クラスタに登録するサービスは，クラスタから起動および停止を制御しますので，OS起動時に自動起動しないよう［スタートアップの種類］を［手動］に設定してください。なお，jpcconf ha setup（jpchasetup create）コマンドでセットアップした直後のサービスは［手動］に設定されています。

(16) クラスタソフトからの起動・停止の確認[図]　[図]

クラスタソフトからの操作で，Performance Managementのプログラムの起動および停止を各ノードで実行し，正常に動作することを確認してください。

(17) クラスタシステムでの環境設定[図]　[図]

Performance Managementのプログラムのセットアップ終了後，Performance Reporterから，運用に合わせて監視対象の稼働状況についてのレポートを表示できるようにしたり，監視対象で問題が発生したときにユーザーに通知できるようにしたりするために，Performance Managementのプログラムの環境を設定します。

Performance Managementのプログラムの環境設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

4.4 インストールとセットアップ（UNIXの場合）

ここでは，クラスタシステムでのHTM - Agent for NASのインストールとセットアップの手順について説明します。

なお，PFM - Managerのインストールとセットアップの手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

この節の構成

4.4.1 インストールとセットアップの前に

4.4.2 インストールとセットアップの流れ

4.4.3 インストール手順

4.4.4 セットアップ手順

4.4.1 インストールとセットアップの前に

インストールおよびセットアップを開始する前に前提条件，必要な情報，および注意事項について説明します。

この項の構成

(1) 前提条件

(2) 論理ホスト運用するHTM - Agent for NASのセットアップに必要な情報

(3) HTM - Agent for NASで論理ホストをフェールオーバーさせる場合の注意事項

(4) 論理ホスト運用時のバージョンアップに関する注意事項

(1) 前提条件

HTM - Agent for NASをクラスタシステムで使用する場合，次に示す前提条件があります。

クラスタシステム

次の条件が整っていることを確認してください。

クラスタシステムがクラスタソフトによって制御されていること。

クラスタソフトが論理ホスト運用するHTM - Agent for NASの起動や停止などを制御するように設定されていること。

共有ディスク

次の条件が整っていることを確認してください。

論理ホストごとに共有ディスクがあり，実行系ノードから待機系ノードへ引き継げること。

共有ディスクが，各ノードに物理的にFibre ChannelやSCSIで接続されていること。
Performance Managementでは，ネットワークドライブや，ネットワーク経由でレプリケーションしたディスクを共有ディスクとして使う構成はサポートされていません。

フェールオーバーの際に，何らかの問題によって共有ディスクを使用中のプロセスが残った場合でも，クラスタソフトなどの制御によって強制的に共有ディスクをオフラインにしてフェールオーバーできること。

1つの論理ホストで複数のPFM製品を運用する場合，共有ディスクのディレクトリ名が同じであること。
なお，Storeデータベースについては格納先を変更して，共有ディスク上のほかのディレクトリに格納できます。

論理ホスト名，論理IPアドレス

次の条件が整っていることを確認してください。

論理ホストごとに論理ホスト名，および論理ホスト名と対応する論理IPアドレスがあり，実行系ノードから待機系ノードに引き継げること。

論理ホスト名と論理IPアドレスが，hostsファイルやネームサーバに設定されていること。

DNS運用している場合は，FQDN名ではなく，ドメイン名を除いたホスト名を論理ホスト名として使用していること。

物理ホスト名と論理ホスト名は，システムの中でユニークであること。

注意

論理ホスト名に，物理ホスト名（uname -nコマンドで表示されるホスト名）を指定しないでください。正常に通信処理がされなくなる可能性があります。

論理ホスト名に使用できる文字は，1～32バイトの半角英数字です。次の記号および空白文字は指定できません。
/ ¥ : ; * ? ' " < > | & = , .

論理ホスト名には，"localhost"，IPアドレス，"-"から始まるホスト名を指定できません。

(2) 論理ホスト運用するHTM - Agent for NASのセットアップに必要な情報

論理ホスト運用するHTM - Agent for NASをセットアップするには，通常のHTM - Agent for NASのセットアップで必要になる環境情報に加えて，次の情報が必要です。

表4-4 論理ホスト運用のHTM - Agent for NASのセットアップに必要な情報（UNIXの場合）

項目 | 例
論理ホスト名 | jp1-ha1
論理IPアドレス | 172.16.92.100
共有ディスク | /jp1

なお，1つの論理ホストで論理ホスト運用するPerformance Managementのプログラムが複数ある場合も，同じ共有ディスクのディレクトリを使用します。

共有ディスクに必要な容量については，「付録A. システム見積もり」を参照してください。

(3) HTM - Agent for NASで論理ホストをフェールオーバーさせる場合の注意事項

HTM - Agent for NASを論理ホスト運用するシステム構成の場合，HTM - Agent for NASの障害によって論理ホスト全体をフェールオーバーさせるかどうかを検討してください。

HTM - Agent for NASの障害で論理ホスト全体をフェールオーバーさせると，HTM - Agent for NASが動作している同じ論理ホストで運用する業務アプリケーションもフェールオーバーすることになり，業務に影響を与える可能性があります。

HTM - Agent for NASに異常が発生しても，同じ論理ホストで運用する業務アプリケーションの動作に影響がないように，必要に応じてクラスタソフトの設定を次のどちらかにしてください。

HTM - Agent for NASの動作監視をしない

HTM - Agent for NASの異常を検知してもフェールオーバーしない

(4) 論理ホスト運用時のバージョンアップに関する注意事項

論理ホスト運用のHTM - Agent for NASをバージョンアップする場合は，実行系ノードまたは待機系ノードのどちらか一方で，共有ディスクをオンラインにする必要があります。

4.4.2 インストールとセットアップの流れ

クラスタシステムで，論理ホスト運用するHTM - Agent for NASのインストールおよびセットアップの流れについて説明します。

図4-4 クラスタシステムで論理ホスト運用するHTM - Agent for NASのインストールおよびセットアップの流れ（UNIXの場合）

注意

論理ホスト環境のPFM - Agentをセットアップしても，物理ホスト環境のPFM - Agentの定義内容は引き継がれません。論理ホスト環境および物理ホスト環境では，インスタンス環境を設定した時点で，新規に環境が作成されます。

なお，ユーザー入力を必要とするセットアップコマンドは，対話形式で実行するか非対話形式で実行するかを選択できます。

対話形式で実行する場合は，コマンドの指示に従ってユーザーが値を入力する必要があります。 非対話形式で実行する場合は，コマンド実行中に必要となる入力作業をオプション指定や定義ファイルで代替するため，ユーザー入力が不要になります。また，バッチ処理やリモート実行によってセットアップ作業を自動化できるため，管理者の負担や運用コストを低減できます。

コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

4.4.3 インストール手順

実行系ノードおよび待機系ノードにHTM - Agent for NASをインストールします。

インストール先はローカルディスクです。共有ディスクにはインストールしないでください。

インストール手順は非クラスタシステムの場合と同じです。インストール手順については，「3.1.3 インストール手順」を参照してください。

4.4.4 セットアップ手順

ここでは，クラスタシステムでPerformance Managementを運用するための，セットアップについて説明します。

セットアップ手順には，実行系ノードの手順と，待機系ノードの手順があります。実行系ノード，待機系ノードの順にセットアップしてください。

[図]は実行系ノードで行う項目を，[図]は待機系ノードで行う項目を示します。また，[図]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

この項の構成

(1) PFM - Agentの登録[図]　[図]　[図]

(2) 共有ディスクのマウント[図]

(3) PFM - Agentの論理ホストのセットアップ[図]

(4) 接続先PFM - Managerの設定[図]

(5) インスタンス環境の設定[図]

(6) 他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ[図]　[図]

(7) ネットワークの設定[図]　[図]

(8) ログのファイルサイズ変更[図]　[図]

(9) パフォーマンスデータの格納先の変更[図]　[図]

(10) 動作ログ出力の設定[図]　[図]

(11) 論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図]

(12) 論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー[図]　[図]

(13) 共有ディスクのアンマウント[図]　[図]

(14) 論理ホスト環境定義ファイルのインポート[図]

(15) クラスタソフトへのPFM - Agentの登録[図]　[図]

(16) クラスタソフトからの起動・停止の確認[図]　[図]

(17) クラスタシステムでの環境設定[図]　[図]

(1) PFM - Agentの登録[図]　[図]　[図]

PFM - ManagerおよびPerformance Reporterを使ってPFM - Agentを一元管理するために，PFM - ManagerおよびPerformance ReporterにHTM - Agent for NASを登録する必要があります。

HTM - Agent for NASの情報は，Tuning Manager serverのインストール時にPFM - ManagerおよびPerformance Reporterに登録されるため，通常この手順は不要です。ただし，データモデルバージョンがバージョンアップした修正版のHTM - Agent for NASをインストールした場合は，この手順を実施する必要があります。

登録はPFM - Manager上およびPerformance Reporter上で実施します。手順は非クラスタシステムの場合と同じです。手順については，「3.1.4 HTM - Agent for NASのセットアップ手順」の「(2) HTM - Agent for NASの登録」を参照してください。

(2) 共有ディスクのマウント[図]

共有ディスクがマウントされていることを確認します。共有ディスクがマウントされていない場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをマウントしてください。

(3) PFM - Agentの論理ホストのセットアップ[図]

jpcconf ha setup（jpchasetup create）コマンドを実行して論理ホスト環境を作成します。コマンドを実行すると，共有ディスクに必要なデータがコピーされ，論理ホスト用の定義が設定されて，論理ホスト環境が作成されます。

注意

コマンドを実行する前に，Performance Managementシステム全体で，Performance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

手順を次に示します。

jpcconf ha setup（jpchasetup create）コマンドを実行して，HTM - Agent for NASの論理ホスト環境を作成する。
次の例のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha setup -key NAS -lhost jp1-hal -d /jp1（jpchasetup create agtn -lhost jp1-ha1 -d /jp1）

論理ホスト名は，-lhostオプションで指定します。ここでは，論理ホスト名をjp1-ha1としています。DNS運用をしている場合はドメイン名を省略した論理ホスト名を指定してください。
共有ディスクのディレクトリ名は，-dオプションの環境ディレクトリ名に指定します。例えば-d /jp1と指定すると/jp1/jp1pcが作成されて，論理ホスト環境のファイルが作成されます。

jpcconf ha list（jpchasetup list）コマンドを実行して，論理ホストの設定を確認する。
次の例のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all（jpchasetup list all）

作成した論理ホスト環境が正しいことを確認してください。

(4) 接続先PFM - Managerの設定[図]

jpcconf mgrhost define（jpcnshostname）コマンドを実行して，HTM - Agent for NASを管理するPFM - Managerを設定します。

jpcconf mgrhost define（jpcnshostname）コマンドを実行して，接続先PFM - Managerを設定する。
次の例のようにコマンドを実行します。

jpcconf mgrhost define -host jp1 -lhost jp1-hal（jpcnshostname -s jp1 -lhost jp1-ha1）

接続先PFM - Managerのホスト名は，-hostオプションで指定します。接続先PFM - Managerが論理ホスト運用されている場合は，-hostオプションに接続先PFM - Managerの論理ホスト名を指定します。ここでは，PFM - Managerの論理ホスト名をjp1としています。
また，HTM - Agent for NASの論理ホスト名は，-lhostオプションで指定します。ここでは，HTM - Agent for NASの論理ホスト名をjp1-ha1としています。
ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf mgrhost defineコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf mgrhost defineコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(5) インスタンス環境の設定[図]

jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンドを実行して，HTM - Agent for NASのインスタンス環境を設定します。

jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンドを実行する。
次の例のようにコマンドを実行します。

jpcconf inst setup -key NAS -lhost jp1-ha1 -inst NS21（jpcinssetup agtn -lhost jp1-ha1 -inst NS21）

論理ホスト名は，-lhostオプションで指定します。ここでは，HTM - Agent for NASの論理ホスト名をjp1-ha1，インスタンス名をNS21としています。
ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf inst setupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf inst setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

インスタンス環境を設定する。
設定するインスタンス環境は，非クラスタシステムの場合と同じです。設定するインスタンス情報については，「3.1.4 HTM - Agent for NASのセットアップ手順」の「(3) インスタンス環境の設定」を参照してください。

(6) 他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ[図]　[図]

HTM - Agent for NASのほかに，同じ論理ホストにセットアップするPFM - ManagerやPFM - Agentがある場合は，この段階でセットアップしてください。

セットアップ手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章，または各PFM - Agentマニュアルの，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

(7) ネットワークの設定[図]　[図]

Performance Managementを使用するネットワーク構成に応じて，変更する場合に必要な設定です。

ネットワークの設定では次の2つの項目を設定できます。

IPアドレスを設定する
複数のLANに接続されたネットワーク環境で，Performance Managementを運用するときに使用するIPアドレスを設定する場合は，jpchostsファイルの内容を直接編集します。
このとき，編集したjpchostsファイルは，実行系ノードから待機系ノードにコピーしてください。
IPアドレスの設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ポート番号を設定する
ファイアウォール経由でPerformance Managementのプログラム間の通信をする場合には，jpcconf port define（jpcnsconfig port）コマンドを使用してポート番号を設定します。
ポート番号の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章，およびマニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

(8) ログのファイルサイズ変更[図]　[図]

Performance Managementの稼働状況を，Performance Management独自のログファイルに出力します。このログファイルを「共通メッセージログ」と呼びます。共通メッセージログのファイルサイズを設定する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(9) パフォーマンスデータの格納先の変更[図]　[図]

PFM - Agentで管理されるパフォーマンスデータを格納するデータベースの保存先，バックアップ先，エクスポート先，またはインポート先のフォルダを変更したい場合に必要な設定です。

設定方法については，「3.4.1 パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

(10) 動作ログ出力の設定[図]　[図]

アラーム発生時に動作ログを出力したい場合に必要な設定です。動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

設定方法については，「付録I. 動作ログの出力」を参照してください。

(11) 論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図]

HTM - Agent for NASの論理ホスト環境が作成できたら，環境定義をファイルにエクスポートします。エクスポートでは，その論理ホストにセットアップされているPerformance Managementのプログラムの定義情報を一括してファイル出力します。同じ論理ホストにほかのPerformance Managementのプログラムをセットアップする場合は，セットアップが一とおり済んだあとにエクスポートしてください。

論理ホスト環境定義をエクスポートする手順を次に示します。

jpcconf ha export（jpchasetup export）コマンドを実行して，論理ホスト環境定義をエクスポートする。
これまでの手順で作成した論理ホスト環境の定義情報を，エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。
例えば，lhostexp.txtファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合，次の例のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha export -f lhostexp.txt（jpchasetup export -f lhostexp.txt）

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha exportコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha exportコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(12) 論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー[図]　[図]

「(11) 論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図]」でエクスポートした論理ホスト環境定義ファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(13) 共有ディスクのアンマウント[図]　[図]

ファイルシステムをアンマウントして，作業を終了します。なお，その共有ディスクを続けて使用する場合は，ファイルシステムをアンマウントする必要はありません。

注意

共有ディスクがアンマウントされているにも関わらず，指定した環境ディレクトリにjp1pcがあり，jp1pcディレクトリ以下にファイルがある場合は，共有ディスクをマウントしないでセットアップしています。この場合は次の手順で対処してください。

ローカルディスク上の指定した環境ディレクトリのjp1pcディレクトリをtarコマンドでアーカイブする。

共有ディスクをマウントする。

共有ディスク上に指定した環境ディレクトリがない場合は，環境ディレクトリを作成する。

共有ディスク上の環境ディレクトリにtarファイルを展開する。

共有ディスクをアンマウントする。

ローカルディスク上の指定した環境ディレクトリのjp1pcディレクトリ以下を削除する。

(14) 論理ホスト環境定義ファイルのインポート[図]

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを，待機系ノードにインポートします。

実行系ノードで作成した論理ホストのPerformance Managementのプログラムを，待機系ノードで実行するための設定には，jpcconf ha import（jpchasetup import）コマンドを使用します。1つの論理ホストに複数のPerformance Managementのプログラムがセットアップされている場合は，一括してインポートされます。

なお，このコマンドを実行するときには，共有ディスクをマウントしておく必要はありません。

jpcconf ha import（jpchasetup import）コマンドを実行して，論理ホスト環境定義をインポートする。
次の例のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha import -f lhostexp.txt（jpchasetup import -f lhostexp.txt）

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha importコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha importコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。
コマンドを実行すると，待機系ノードの環境を，エクスポートファイルの内容と同じ環境になるように設定変更します。これによって，論理ホストのHTM - Agent for NASを起動するための設定が実施されます。
また，セットアップ時にjpcconf port define（jpcnsconfig port）コマンドで固定のポート番号を設定している場合も，同様に設定されます。

jpcconf ha list（jpchasetup list）コマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。
次の例のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all（jpchasetup list all）

実行系ノードでjpcconf ha list（jpchasetup list）コマンドを実行したときと同じ内容が表示されることを確認してください。

(15) クラスタソフトへのPFM - Agentの登録[図]　[図]

Performance Managementのプログラムを論理ホスト環境で運用する場合は，クラスタソフトに登録して，クラスタソフトからの制御でPerformance Managementのプログラムを起動したり停止したりするように環境設定します。

クラスタソフトへHTM - Agent for NASを登録する方法は，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

一般にUNIXのクラスタソフトに，アプリケーションを登録する場合に必要な項目は「起動」「停止」「動作監視」「強制停止」の4つがあります。

HTM - Agent for NASでは，次のように設定します。

表4-5 クラスタソフトに登録するHTM - Agent for NASの制御方法

項目
説明

起動
次のコマンドを順に実行して，HTM - Agent for NASを起動する。

/opt/jp1pc/tools/jpcspm start -key AH -lhost 論理ホスト名（/opt/jp1pc/tools/jpcstart act lhost=論理ホスト名）

/opt/jp1pc/tools/jpcspm start -key NAS -lhost 論理ホスト名 -inst インスタンス名（/opt/jp1pc/tools/jpcstart agtn lhost=論理ホスト名 inst=インスタンス名）

起動するタイミングは，共有ディスクおよび論理IPアドレスが使用できる状態になったあととする。

停止
次のコマンドを順に実行して，HTM - Agent for NASを停止する。

/opt/jp1pc/tools/jpcspm stop -key NAS -lhost 論理ホスト名 -inst インスタンス名（/opt/jp1pc/tools/jpcstop agtn lhost=論理ホスト名 inst=インスタンス名）

/opt/jp1pc/tools/jpcspm stop -key AH -lhost 論理ホスト名（/opt/jp1pc/tools/jpcstop act lhost=論理ホスト名）

停止するタイミングは，共有ディスクおよび論理IPアドレスを使用できない状態にする前とする。
なお，障害などでサービスが停止しているときは，jpcspm stop（jpcstop）コマンドの戻り値が3になる。この場合はサービスが停止されているので，正常終了と扱う。戻り値で実行結果を判定するクラスタソフトの場合は，戻り値を0にするなどで対応すること。

動作監視
次のプロセスが動作していることを，psコマンドで確認する。

ps -ef | grep "プロセス名 論理ホスト名" | grep -v "grep 監視対象のプロセス"

監視対象のプロセスは，次のとおり。

jpcagtn,agtn/jpcsto,jpcah

プロセス名については，「付録D. プロセス一覧」およびマニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の付録を参照のこと。なお，運用中にメンテナンスなどでPerformance Managementを一時的に停止する場合を想定して，動作監視を抑止する方法（例えば，メンテナンス中のファイルがあると監視をしないなど）を用意しておくことを勧める。

強制停止
強制停止が必要な場合は，次のコマンドを実行する。

/opt/jp1pc/tools/jpcspm stop -key all -lhost 論理ホスト名 -kill immediate（/opt/jp1pc/tools/jpcstop all lhost=論理ホスト名 kill=immediate）

第一引数のサービスキーに指定できるのは，allだけである。

注意

コマンドを実行すると，指定した論理ホスト環境すべてのPerformance Managementのプロセスが，SIGKILL送信によって強制停止される。このとき，サービス単位ではなく，論理ホスト単位でPerformance Managementが強制停止される。

なお，強制停止は，通常の停止を実行しても停止できない場合に限って実行するよう設定すること。

注意

クラスタに登録するPerformance Managementのプログラムは，クラスタから起動および停止を制御しますので，OS起動時の自動起動設定をしないでください。

Performance Managementのプログラムを日本語環境で実行する場合，クラスタソフトに登録するスクリプトでLANG環境変数を設定してから，Performance Managementのコマンドを実行するようにしてください。また，LC_ALL環境変数が設定されていて，LANG環境変数の値と異なる場合は，クラスタソフトに登録するスクリプトでLC_ALL環境変数を解除するか，LANG環境変数と同一の値に変更してください。次の設定を追加するとLC_ALL環境変数を解除できます。
unset LC_ALL

クラスタソフトがコマンドの戻り値で実行結果を判定する場合は，Performance Managementのコマンドの戻り値をクラスタソフトの期待する値に変換するように設定してください。Performance Managementのコマンドの戻り値については，各コマンドのリファレンスを確認してください。

psコマンドで動作を監視する場合，事前にpsコマンドを実行して，論理ホスト名とインスタンス名をつなげた文字列がすべて表示されることを確認してください。
文字列が途中までしか表示されない場合は，インスタンス名を短くしてください。
なお，psコマンドでのプロセス名および論理ホスト名の取得に失敗する場合，コマンドラインに［ ］（角括弧）が含まれていることがあります。
psコマンドの実行に失敗した場合は，OSのpsコマンドのリファレンスを参照して，コマンドを再実行してください。

(16) クラスタソフトからの起動・停止の確認[図]　[図]

クラスタソフトからの操作で，Performance Managementのプログラムの起動および停止を各ノードで実行し，正常に動作することを確認してください。

(17) クラスタシステムでの環境設定[図]　[図]

Performance Managementのプログラムのセットアップ終了後，Performance Reporterから，運用に合わせて監視対象の稼働状況についてのレポートを表示できるようにしたり，監視対象で問題が発生したときにユーザーに通知できるようにしたりするために，Performance Managementのプログラムの環境を設定します。

Performance Managementのプログラムの環境設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

4.5 アンインストールとアンセットアップ（Windowsの場合）

ここでは，クラスタシステムで運用していたHTM - Agent for NASを，アンインストールする方法とアンセットアップする方法について説明します。

なお，PFM - Managerのアンインストールとアンセットアップについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

この節の構成

4.5.1 HTM - Agent for NASのアンインストールとアンセットアップの流れ

4.5.2 アンセットアップ手順

4.5.3 アンインストール手順

4.5.1 HTM - Agent for NASのアンインストールとアンセットアップの流れ

クラスタシステムで運用していたHTM - Agent for NASのアンインストールおよびアンセットアップの流れについて説明します。

図4-5 クラスタシステムで論理ホスト運用するHTM - Agent for NASのアンインストールおよびアンセットアップの流れ（Windowsの場合）

4.5.2 アンセットアップ手順

論理ホスト環境をアンセットアップします。アンセットアップ手順には，実行系ノードの手順と，待機系ノードの手順があります。実行系ノード，待機系ノードの順にアンセットアップしてください。

[図]は実行系ノードで行う項目を，[図]は待機系ノードで行う項目を示します。また，[図]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

HTM - Agent for NASのアンセットアップ手順について説明します。

この項の構成

(1) クラスタソフトからの停止[図]　[図]

(2) 共有ディスクのオンライン[図]

(3) ポート番号の設定の解除[図]　[図]

(4) PFM - Agentの論理ホストのアンセットアップ[図]

(5) 他Performance Managementプログラムの論理ホストのアンセットアップ[図]　[図]

(6) 論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図]

(7) 論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー[図]　[図]

(8) 共有ディスクのオフライン[図]　[図]

(9) 論理ホスト環境定義ファイルのインポート[図]

(10) クラスタソフトからのPFM - Agentの登録解除[図]　[図]

(11) PFM - Managerでの設定の削除[図]　[図]

(1) クラスタソフトからの停止[図]　[図]

クラスタソフトからの操作で，実行系ノードと待機系ノードで起動しているPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止してください。停止する方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(2) 共有ディスクのオンライン[図]

共有ディスクがオンラインになっていることを確認します。共有ディスクがオンラインになっていない場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオンラインにしてください。

(3) ポート番号の設定の解除[図]　[図]

この手順は，ファイアウォールを使用する環境で，セットアップ時にjpcconf port define（jpcnsconfig port）コマンドでポート番号を設定した場合だけに必要な手順です。

通信ポート番号の設定の解除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

(4) PFM - Agentの論理ホストのアンセットアップ[図]

手順を次に示します。ここではHTM - Agent for NASの論理ホスト名をjp1-ha1，インスタンス名をNS21としています。

注意

共有ディスクがオフラインになっている状態で論理ホスト環境を削除した場合は，物理ホスト上に存在する論理ホストの設定だけが削除され，共有ディスク上のディレクトリやファイルは削除されません。この場合，共有ディスクをオンラインにし，環境ディレクトリ以下のjp1pcディレクトリを手動で削除する必要があります。

jpcconf ha list（jpchasetup list）コマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。
次の例のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all -lhost jp1-hal（jpchasetup list all -lhost jp1-ha1）

論理ホスト環境をアンセットアップする前に，現在の設定を確認します。論理ホスト名や共有ディスクのパスなどを確認してください。

HTM - Agent for NASのインスタンス環境を削除する。
次の例のようにコマンドを実行します。

jpcconf inst unsetup -key NAS -lhost jp1-hal -inst NS21（jpcinsunsetup agtn -lhost jp1-ha1 -inst NS21）

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf inst unsetupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf inst unsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。
jpcconf inst unsetup（jpcinsunsetup）コマンドを実行すると，論理ホストのインスタンスを起動するための設定が削除されます。また，共有ディスク上のインスタンス用のファイルが削除されます。共用ディスクがオフラインになっている場合は，論理ホストの設定だけが削除されます。共有ディスク上のディレクトリやファイルは削除されません。

jpcconf ha unsetup（jpchasetup delete）コマンドを実行して，HTM - Agent for NASの論理ホスト環境を削除する。
次の例のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha unsetup -key NAS -lhost jp1-hal（jpchasetup delete agtn -lhost jp1-ha1）

jpcconf ha unsetup（jpchasetup delete）コマンドを実行すると，論理ホストのHTM - Agent for NASを起動するための設定が削除されます。また，共有ディスク上の論理ホスト用のファイルが削除されます。

jpcconf ha list（jpchasetup list）コマンドで，論理ホスト設定を確認する。
次の例のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all（jpchasetup list all）

論理ホスト環境からHTM - Agent for NASが削除されていることを確認してください。

(5) 他Performance Managementプログラムの論理ホストのアンセットアップ[図]　[図]

HTM - Agent for NASのほかに，同じ論理ホストからアンセットアップするPerformance Managementのプログラムがある場合は，この段階でアンセットアップしてください。

アンセットアップ手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章，または各PFM - Agentマニュアルの，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

(6) 論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図]

論理ホストのHTM - Agent for NASを削除したあと，環境定義をファイルにエクスポートします。

Performance Managementでは，環境定義のエクスポートおよびインポートによって実行系と待機系の環境を合わせる方式をとっています。

実行系ノードでエクスポートした環境定義（Performance Managementの定義が削除されている）を，待機系ノードにインポートすると，待機系ノードの既存の環境定義（Performance Managementの定義が削除前のままの状態で定義が残っている）と比較して差分（実行系ノードで削除された部分）を確認してPerformance Managementの環境定義を削除します。

手順を次に示します。

jpcconf ha export（jpchasetup export）コマンドを実行して，論理ホスト環境定義をエクスポートする。
Performance Managementの論理ホスト環境の定義情報を，エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。
例えば，lhostexp.txtファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合，次の例のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha export -f lhostexp.txt（jpchasetup export -f lhostexp.txt）

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha exportコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha exportコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(7) 論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー[図]　[図]

「(6) 論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図]」でエクスポートしたファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(8) 共有ディスクのオフライン[図]　[図]

クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオフラインにして，作業を終了します。なお，その共有ディスクを続けて使用する場合は，オフラインにする必要はありません。

(9) 論理ホスト環境定義ファイルのインポート[図]

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを，待機系ノードに反映させるためにインポートします。なお，待機系ノードでは，インポート時に共有ディスクをオフラインにする必要はありません。

手順を次に示します。

jpcconf ha import（jpchasetup import）コマンドを実行して，論理ホスト環境定義をインポートする。
次の例のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha import -f lhostexp.txt（jpchasetup import -f lhostexp.txt）

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha importコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha importコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。
コマンドを実行すると，待機系ノードの環境を，エクスポートファイルの内容と同じ環境になるように設定変更します。これによって，論理ホストのHTM - Agent for NASを起動するための設定が削除されます。ほかの論理ホストのPerformance Managementのプログラムをアンセットアップしている場合は，それらの設定も削除されます。
また，セットアップ時にjpcconf port define（jpcnsconfig port）コマンドで固定のポート番号を設定している場合も，解除されます。

jpcconf ha list（jpchasetup list）コマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。
次の例のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all（jpchasetup list all）

実行系ノードでjpcconf ha list（jpchasetup list）コマンドを実行したときと同じ内容が表示されることを確認してください。

(10) クラスタソフトからのPFM - Agentの登録解除[図]　[図]

クラスタソフトから，論理ホストのHTM - Agent for NASに関する設定を削除してください。

設定を削除する方法は，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(11) PFM - Managerでの設定の削除[図]　[図]

PFM - Managerから，アンセットアップするHTM - Agent for NASに関連する定義を削除してください。

手順を次に示します。

PFM - Managerのエージェント情報を削除する。
例えば，PFM - Managerが論理ホストjp1-ha2上で動作しており，HTM - Agent for NASが論理ホストjp1-ha1上で動作している場合，PFM - Managerで次の例のように指定してコマンドを実行します。

jpctool service delete -id サービスID -host jp1-hal -lhost jp1-ha2（jpcctrl delete サービスID host=jp1-ha1 lhost=jp1-ha2）

サービスIDには削除するエージェントのサービスIDを指定してください。

PFM - Managerサービスを再起動する。
サービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

Performance Reporterを再起動する。
サービス情報の削除をPerformance Reporterで有効にするには，PFM - Managerサービスを再起動したあと，Performance Reporterを再起動する必要があります。

4.5.3 アンインストール手順

HTM - Agent for NASを実行系ノード，待機系ノードそれぞれからアンインストールします。

アンインストール手順は，非クラスタシステムの場合と同じです。詳細は，「2.2.3 アンインストール手順」を参照してください。

注意

HTM - Agent for NASをアンインストールする場合は，HTM - Agent for NASをアンインストールするノードのPerformance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止してください。

論理ホスト環境を削除しないでHTM - Agent for NASをアンインストールした場合，環境ディレクトリが残ることがあります。その場合は，環境ディレクトリを削除してください。

4.6 アンインストールとアンセットアップ（UNIXの場合）

ここでは，クラスタシステムで運用していたHTM - Agent for NASを，アンインストールする方法とアンセットアップする方法について説明します。

なお，PFM - Managerのアンインストールとアンセットアップについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

この節の構成

4.6.1 HTM - Agent for NASのアンインストールとアンセットアップの流れ

4.6.2 アンセットアップ手順

4.6.3 アンインストール手順

4.6.1 HTM - Agent for NASのアンインストールとアンセットアップの流れ

クラスタシステムで運用していたHTM - Agent for NASのアンインストールおよびアンセットアップの流れについて説明します。

図4-6 クラスタシステムで論理ホスト運用するHTM - Agent for NASのアンインストールおよびアンセットアップの流れ（UNIXの場合）

4.6.2 アンセットアップ手順

論理ホスト環境をアンセットアップします。アンセットアップ手順には，実行系ノードの手順と，待機系ノードの手順があります。実行系ノード，待機系ノードの順にアンセットアップしてください。

[図]は実行系ノードで行う項目を，[図]は待機系ノードで行う項目を示します。また，[図]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

HTM - Agent for NASのアンセットアップ手順について説明します。

この項の構成

(1) クラスタソフトからの停止[図]　[図]

(2) 共有ディスクのマウント[図]

(3) ポート番号の設定の解除[図]　[図]

(4) PFM - Agentの論理ホストのアンセットアップ[図]

(5) 他Performance Managementプログラムの論理ホストのアンセットアップ[図]　[図]

(6) 論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図]

(7) 論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー[図]　[図]

(8) 共有ディスクのアンマウント[図]　[図]

(9) 論理ホスト環境定義ファイルのインポート[図]

(10) クラスタソフトからのPFM - Agentの登録解除[図]　[図]

(11) PFM - Managerでの設定の削除[図]　[図]

(1) クラスタソフトからの停止[図]　[図]

クラスタソフトからの操作で，実行系ノードと待機系ノードで起動しているPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止してください。停止する方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(2) 共有ディスクのマウント[図]

共有ディスクがマウントされていることを確認します。共有ディスクがマウントされていない場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをマウントしてください。

注意

共有ディスクがアンマウントされていても，アンセットアップする論理ホストの環境ディレクトリにjp1pcディレクトリがあり，jp1pcディレクトリ以下にファイルがある場合は，共有ディスクをマウントしないでセットアップしています。この場合は次の手順で対処してください。

ローカルディスク上のアンセットアップする論理ホストの環境ディレクトリにあるjp1pcディレクトリをtarコマンドでアーカイブする。

共有ディスクをマウントする。

共有ディスク上にアンセットアップする論理ホストの環境ディレクトリがない場合は，環境ディレクトリを作成する。

共有ディスク上のアンセットアップする論理ホストの環境ディレクトリにtarファイルを展開する。

共有ディスクをアンマウントする。

ローカルディスク上のアンセットアップする論理ホストの環境ディレクトリにあるjp1pcディレクトリ以下を削除する。

(3) ポート番号の設定の解除[図]　[図]

この手順は，ファイアウォールを使用する環境で，セットアップ時にjpcconf port define（jpcnsconfig port）コマンドでポート番号を設定した場合だけに必要な手順です。

通信ポート番号の設定の解除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

(4) PFM - Agentの論理ホストのアンセットアップ[図]

手順を次に示します。ここではHTM - Agent for NASの論理ホスト名をjp1-ha1，インスタンス名をNS21としています。

注意

共有ディスクがマウントされていない状態で論理ホスト環境を削除した場合は，物理ホスト上に存在する論理ホストの設定が削除され，共有ディスク上のディレクトリやファイルは削除されません。この場合，共有ディスクをマウントして，環境ディレクトリ以下のjp1pcディレクトリを手動で削除する必要があります。

jpcconf ha list（jpchasetup list）コマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。
次の例のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all -lhost jp1-hal（jpchasetup list all -lhost jp1-ha1）

論理ホスト環境をアンセットアップする前に，現在の設定を確認します。論理ホスト名や共有ディスクのパスなどを確認してください。

HTM - Agent for NASのインスタンス環境を削除する。
次の例のようにコマンドを実行します。

jpcconf inst unsetup -key NAS -lhost jp1-hal -inst NS21（jpcinsunsetup agtn -lhost jp1-ha1 -inst NS21）

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf inst unsetupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf inst unsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。
jpcconf inst unsetup（jpcinsunsetup）コマンドを実行すると，論理ホストのインスタンスを起動するための設定が削除されます。また，共有ディスク上のインスタンス用のファイルが削除されます。

jpcconf ha unsetup（jpchasetup delete）コマンドを実行して，HTM - Agent for NASの論理ホスト環境を削除する。
次の例のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha unsetup -key NAS -lhost jp1-hal（jpchasetup delete agtn -lhost jp1-ha1）

jpcconf ha unsetup（jpchasetup delete）コマンドを実行すると，論理ホストのHTM - Agent for NASを起動するための設定が削除されます。また，共有ディスク上の論理ホスト用のファイルが削除されます。

jpcconf ha list（jpchasetup list）コマンドで，論理ホスト設定を確認する。
次の例のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all（jpchasetup list all）

論理ホスト環境からHTM - Agent for NASが削除されていることを確認してください。

(5) 他Performance Managementプログラムの論理ホストのアンセットアップ[図]　[図]

HTM - Agent for NASのほかに，同じ論理ホストからアンセットアップするPerformance Managementのプログラムがある場合は，この段階でアンセットアップしてください。

アンセットアップ手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章，または各PFM - Agentマニュアルの，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

(6) 論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図]

論理ホストのHTM - Agent for NASを削除したあと，環境定義をファイルにエクスポートします。

Performance Managementでは，環境定義のエクスポートおよびインポートによって実行系と待機系の環境を合わせる方式を採っています。

実行系ノードでエクスポートした環境定義（Performance Managementの定義が削除されている）を，待機系ノードにインポートすると，待機系ノードの既存の環境定義（Performance Managementの定義が削除前のままの状態で定義が残っている）と比較して差分（実行系ノードで削除された部分）を確認してPerformance Managementの環境定義を削除します。

手順を次に示します。

jpcconf ha export（jpchasetup export）コマンドを実行して，論理ホスト環境定義をエクスポートする。
Performance Managementの論理ホスト環境の定義情報を，エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。
例えば，lhostexp.txtファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合，次の例のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha export -f lhostexp.txt（jpchasetup export -f lhostexp.txt）

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha exportコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha exportコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(7) 論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー[図]　[図]

「(6) 論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図]」でエクスポートしたファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(8) 共有ディスクのアンマウント[図]　[図]

ファイルシステムをアンマウントして，作業を終了します。なお，その共有ディスクを続けて使用する場合は，ファイルシステムをアンマウントする必要はありません。

(9) 論理ホスト環境定義ファイルのインポート[図]

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを，待機系ノードに反映させるためにインポートします。なお，待機系ノードでは，インポート時に共有ディスクをアンマウントする必要はありません。

手順を次に示します。

jpcconf ha import（jpchasetup import）コマンドを実行して，論理ホスト環境定義をインポートする。
次の例のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha import -f lhostexp.txt（jpchasetup import -f lhostexp.txt）

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf ha importコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf ha importコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。
コマンドを実行すると，待機系ノードの環境を，エクスポートファイルの内容と同じ環境になるように設定変更します。これによって，論理ホストのHTM - Agent for NASを起動するための設定が削除されます。ほかの論理ホストのPerformance Managementのプログラムをアンセットアップしている場合は，それらの設定も削除されます。
また，セットアップ時にjpcconf port define（jpcnsconfig port）コマンドで固定のポート番号を設定している場合も，解除されます。

jpcconf ha list（jpchasetup list）コマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。
次の例のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list -key all（jpchasetup list all）

実行系ノードでjpcconf ha list（jpchasetup list）コマンドを実行したときと同じ内容が表示されることを確認してください。

(10) クラスタソフトからのPFM - Agentの登録解除[図]　[図]

クラスタソフトから，論理ホストのHTM - Agent for NASに関する設定を削除してください。

設定を削除する方法は，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(11) PFM - Managerでの設定の削除[図]　[図]

PFM - Managerから，アンセットアップするHTM - Agent for NASに関連する定義を削除してください。

手順を次に示します。

PFM - Managerのエージェント情報を削除する。
例えば，PFM - Managerが論理ホストjp1-ha2上で動作しており，HTM - Agent for NASが論理ホストjp1-ha1上で動作している場合，次の例のように指定してコマンドを実行します。

jpctool service delete -id サービスID -host jp1-hal -lhost jp1-ha2（jpcctrl delete サービスID host=jp1-ha1 lhost=jp1-ha2）

サービスIDには削除するエージェントのサービスIDを指定してください。

PFM - Managerサービスを再起動する。
サービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

Performance Reporterを再起動する。
サービス情報の削除をPerformance Reporterで有効にするには，PFM - Managerサービスを再起動したあと，Performance Reporterを再起動する必要があります。

4.6.3 アンインストール手順

HTM - Agent for NASを実行系ノード，待機系ノードそれぞれからアンインストールします。

アンインストール手順は，非クラスタシステムの場合と同じです。詳細は，「3.2.3 アンインストール手順」を参照してください。

注意

HTM - Agent for NASをアンインストールする場合は，HTM - Agent for NASをアンインストールするノードのPerformance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止してください。

論理ホスト環境を削除しないでHTM - Agent for NASをアンインストールした場合，環境ディレクトリが残ることがあります。その場合は，環境ディレクトリを削除してください。

4.7 HTM - Agent for NASの運用方式の変更

ここでは，クラスタシステムでHTM - Agent for NASの運用方式を変更する手順を説明します。Performance Management全体の運用方式を変更する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

この節の構成

4.7.1 インスタンス環境の更新の設定

4.7.2 論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポート

4.7.1 インスタンス環境の更新の設定

クラスタシステムでインスタンス環境を更新したい場合は，論理ホスト名とインスタンス名を確認し，インスタンス情報を更新します。インスタンス情報の設定は，実行系ノードのPFM - Agentホストで実施します。

更新する情報については，「2.4.3 インスタンス環境の更新の設定」（Windowsの場合），または「3.4.3 インスタンス環境の更新の設定」（UNIXの場合）を参照して，あらかじめ確認してください。

論理ホスト名とインスタンス名を確認するには，jpcconf ha list（jpchasetup list）コマンドを使用します。また，インスタンス環境を更新するには，jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンドを使用します。

インスタンス環境を更新する手順を次に示します。複数のインスタンス環境を更新する場合は，この手順を繰り返し実施します。

論理ホスト名とインスタンス名を確認する。
更新したいインスタンス環境で動作しているHTM - Agent for NASを示すサービスキーを指定して，jpcconf ha list（jpchasetup list）コマンドを実行します。

jpcconf ha list -key NAS（jpchasetup list agtn）

設定されている論理ホスト名がjp1_NS2，インスタンス名がNS21の場合，次のように表示されます。

Logical Host Name    Key    Environment Directory    Instance Name
jp1_NS2              agtn   論理ホストのパス         NS21

更新したいインスタンス環境のHTM - Agent for NASのサービスが起動されている場合は，クラスタソフトからサービスを停止する。

共有ディスクをマウントする。

更新したいインスタンス環境のHTM - Agent for NASを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンドを実行する。
例えば，HTM - Agent for NASの論理ホスト名がjp1_NS2，インスタンス名がNS21のインスタンス環境を更新する場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcconf inst setup -key NAS -lhost jp1-NS2 -inst NS21（jpcinssetup agtn -lhost jp1_NS2 -inst NS21）

ここでは，対話形式の実行例を示していますが，jpcconf inst setupコマンドは非対話形式でも実行できます。jpcconf inst setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。なお，jpcconf inst setupコマンドを非対話形式で実行する場合，手順5の作業は不要です。

インスタンス情報を更新する。
HTM - Agent for NASのインスタンス情報を，コマンドの指示に従って入力します。現在設定されている値が表示されます。ただし，パスワードとして設定した値は表示されません。表示された値を変更しない場合は，リターンキーだけを押してください。すべての入力が終了すると，インスタンス環境が更新されます。

更新したインスタンス環境のサービスを，クラスタソフトから再起動する。
サービスの起動方法および停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

注意

更新できない項目の値を変更したい場合は，インスタンス環境を削除したあと，再作成してください。再作成する際は，「4.3 インストールとセットアップ（Windowsの場合）」，「4.4 インストールとセットアップ（UNIXの場合）」，「4.5 アンインストールとアンセットアップ（Windowsの場合）」および「4.6 アンインストールとアンセットアップ（UNIXの場合）」を参照してください。

コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

4.7.2 論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポート

運用開始後，実行系ノードで次の操作を実行した場合は，論理ホスト環境定義ファイルをエクスポートし，待機系ノードにインポートする必要があります。

新規にインスタンス環境を設定した。または，インスタンス環境を削除した。

ネットワーク構成の変更に伴って，jpcconf port define（jpcnsconfig port）コマンドを使用してポート番号を変更した。

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポートの手順については，次の個所を参照してください。

Windowsの場合：「4.3.4 セットアップ手順」

UNIXの場合：「4.4.4 セットアップ手順」

5. ソリューションセット

この章では，HTM - Agent for NASのソリューションセットについて説明します。

この章の構成

5.1 ソリューションセットの概要

5.2 アラームの記載形式

5.3 アラーム一覧

5.4 レポートの記載形式

5.5 レポートのフォルダ構成

5.6 レポート一覧

5.1 ソリューションセットの概要

Performance Managementでは，次の方法でアラームとレポートを定義できます。

PFM - Agentで用意されているアラームやレポートをそのまま使用する

PFM - Agentで用意されているアラームやレポートをコピーしてカスタマイズする

ウィザードを使用して新規に定義する

PFM - Agentで用意されているアラームやレポートを「ソリューションセット」と呼びます。ソリューションセットのアラームとレポートは，必要な情報があらかじめ定義されているので，コピーしてそのまま使用したり，ユーザーの環境に合わせてカスタマイズしたりできます。そのため，ウィザードを使用して新規に定義をしなくても，監視対象の運用状況を監視する準備が容易にできるようになります。

この章では，HTM - Agent for NASで定義されているソリューションセットのアラームとレポートの設定内容について説明します。

ソリューションセットの使用方法の詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tuning Manager Software ユーザーズガイド」の，レポートのカスタマイズまたはアラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。

5.2 アラームの記載形式

ここでは，アラームの記載形式を示します。アラームは，アルファベット順に記載しています。記載形式を次に示します。

概要

このアラームで監視できる監視対象の概要について説明します。

主な設定

このアラームの主な設定値を表で説明します。この表では，アラームの設定値と，Performance Reporterの［アラーム階層］画面でアラームアイコンをクリックし，［プロパティの表示］メソッドをクリックしたときに表示される，［プロパティ］画面の設定項目との対応を示しています。各アラームの設定の詳細については，Performance Reporterのアラームの［プロパティ］画面で確認してください。

なお，条件式で異常条件と警告条件が同じ場合は，アラームイベントは異常のものだけが発行されます。

関連レポート

このアラームに関連する，ソリューションセットのレポートを示します。Performance Reporterの［エージェント階層］画面でエージェントアイコンをクリックし，［アラームの状態の表示］メソッドで左端に表示されるレポートアイコンをクリックすると，このレポートを表示できます。

5.3 アラーム一覧

HTM - Agent for NASのソリューションセットで定義されているアラームは，「PFM NAS Solution Alarms 7.00」というアラームテーブルにまとめられています。「7.00」は，アラームテーブルのバージョンを示します。このアラームテーブルは，Performance Reporterの［アラーム階層］画面に表示される「NAS」フォルダに格納されています。ソリューションセットで定義されているアラームを次の表に示します。

表5-1 アラーム一覧（ソリューションセット）

アラーム名 | 監視対象 | 参照先
Kernel CPU | NASシステムのプロセッサが，カーネルモードで動作している時間の割合を監視する。 | 5.3.1 Kernel CPU
Run Queue | 実行キュー内およびディスクI/Oキュー内にあるプロセス数を監視する。 | 5.3.2 Run Queue
User CPU | NASシステムのプロセッサが，ユーザーモードで動作している時間の割合を監視する。 | 5.3.3 User CPU

この節の構成

5.3.1 Kernel CPU

5.3.2 Run Queue

5.3.3 User CPU

5.3.1 Kernel CPU

概要

Kernel CPUアラームは，NASシステムのプロセッサが，カーネルモードで動作している時間の割合を監視します。

主な設定

Performance Reporterのアラームのプロパティ | 設定値
項目 | 詳細項目
基本情報 | 発生頻度を満たしたときにアラーム通知する | する
インターバル中 | 3
回しきい値超過 | 2
アクション | SNMP | 異常，警告，正常
条件式 | レコード | System Summary Overview（PI）
フィールド | Kernel CPU %
異常条件 | Kernel CPU % > 75
警告条件 | Kernel CPU % > 50

関連レポート

Reports/NAS/Troubleshooting/Real-Time/System Overview

5.3.2 Run Queue

概要

Run Queueアラームは，実行キュー内およびディスクI/Oキュー内で待機しているプロセス数を監視します。

主な設定

Performance Reporterのアラームのプロパティ | 設定値
項目 | 詳細項目
基本情報 | 発生頻度を満たしたときにアラーム通知する | しない
インターバル中 | 0
回しきい値超過 | 0
アクション | SNMP | 異常，警告，正常
条件式 | レコード | System Summary Overview（PI）
フィールド | 5-Minute Run Queue Avg
異常条件 | 5-Minute Run Queue Avg > 8
警告条件 | 5-Minute Run Queue Avg > 4

関連レポート

Reports/NAS/Troubleshooting/Real-Time/CPU Usage - Top 10 Processes

5.3.3 User CPU

概要

User CPUアラームは，NASシステムのプロセッサが，ユーザーモードで動作している時間の割合を監視します。

主な設定

Performance Reporterのアラームのプロパティ | 設定値
項目 | 詳細項目
基本情報 | 発生頻度を満たしたときにアラーム通知する | する
インターバル中 | 3
回しきい値超過 | 2
アクション | SNMP | 異常，警告，正常
条件式 | レコード | System Summary Overview（PI）
フィールド | User CPU %
異常条件 | User CPU % > 85
警告条件 | User CPU % > 65

関連レポート

Reports/NAS/Troubleshooting/Real-Time/System Overview

5.4 レポートの記載形式

ここでは，レポートの記載形式を示します。レポートは，アルファベット順に記載しています。記載形式を次に示します。

概要

このレポートで表示できる情報の概要について説明します。

格納先

このレポートの格納先を示します。

レコード

このレポートで使用するパフォーマンスデータが格納されているレコードを示します。履歴レポートを表示するためには，この欄に示すレコードを収集するように，あらかじめ設定しておく必要があります。レポートを表示する前に，Performance Reporterの［エージェント階層］画面でエージェントのプロパティを表示して，このレコードが「Log = Yes」に設定されているか確認してください。リアルタイムレポートの場合，設定する必要はありません。

注意

レポートに表示するレコードの最大数は，あらかじめ設定されています。最大数の変更方法については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tuning Manager Software ユーザーズガイド」のレポートのカスタマイズについて説明している章を参照してください。

フィールド

このレポートで使用するレコードのフィールドについて，表で説明します。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

このレポートに関連づけられた，ソリューションセットのレポートを表で説明します。このドリルダウンレポートを表示するには，Performance Reporterのレポートウィンドウのドリルダウンレポートドロップダウンリストから，該当するドリルダウンレポート名を選択し，［レポートの表示］をクリックしてください。なお，レポートによってドリルダウンレポートを持つものと持たないものがあります。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

このレポートのフィールドに関連づけられた，ソリューションセットのレポートを表で説明します。このドリルダウンレポートを表示するには，Performance Reporterのレポートウィンドウに表示されているレポートのグラフまたはレポートウィンドウ下部に表示されているフィールド名をクリックしてください。履歴レポートの場合，レポート中の青色で表示されている時間をクリックすることで，より詳細な時間間隔でレポートを表示できます。なお，レポートによってドリルダウンレポートを持つものと持たないものがあります。

5.5 レポートのフォルダ構成

HTM - Agent for NASのレポートのフォルダ構成を次に示します。< >内は，フォルダ名を示します。

<NAS>
+-- <Monthly Trend>
|    +-- CPU Trend
|    +-- CPU Trend (Multi-Agent)
|    +-- Process Trend
+-- <Status Reporting>
|    +-- <Daily Trend>
|    |    +-- Channel Node Configuration (Multi-Agent)
|    |    +-- Channel Node Platform Configuration (Multi-Agent)
|    |    +-- CPU Status (Multi-Agent)
|    |    +-- Device Detail Status
|    |    +-- File System Configuration
|    |    +-- IP Address Configuration
|    |    +-- Local File System Status
|    |    +-- Network Status (Multi-Agent)
|    |    +-- Workload Status (Multi-Agent)
|    |    +-- <Advanced>
|    |         +-- Device Usage Summary (Multi-Agent)
|    +-- <Real-Time>
|         +-- Channel Node Configuration
|         +-- Channel Node Platform Configuration
|         +-- CPU Status
|         +-- Device Usage Status
|         +-- Device Usage Summary
|         +-- File System Configuration
|         +-- Free Space Mbytes - Top 10 Local File Systems
|         +-- IP Address Configuration
|         +-- Network Status
|         +-- System Utilization Status
|         +-- Workload Status
|         +-- <Drilldown Only>
|              +-- Device Detail
|              +-- File System Configuration Detail
+-- <Troubleshooting>
     +-- <Real-Time>
     |    +-- CPU Usage - Top 10 Processes
     |    +-- Space Usage - Top 10 Local File Systems
     |    +-- System Overview
     |    +-- <Drilldown Only>
     |         +-- Local File System Detail
     |         +-- Process Detail
     +-- <Recent Past>
          +-- CPU Usage Summary
          +-- I/O Overview
          +-- Network Overview
          +-- System Overview

各フォルダの説明を次に示します。

「Monthly Trend」フォルダ
最近1か月間の1日ごとに集計された情報を表示するレポートが格納されています。1か月のシステムの傾向を分析するために使用します。

「Status Reporting」フォルダ
日ごとに集計された情報を表示するレポートが格納されています。システムの総合的な状態を見るために使用します。また，履歴レポートのほかにリアルタイムレポートの表示もできます。

「Daily Trend」フォルダ
最近24時間の情報と，最近24時間の1時間ごとに集計された情報を表示するレポートが格納されています。1日ごとにシステムの状態を確認するために使用します。

「Real - Time」フォルダ
システムの状態を確認するためのリアルタイムレポートが格納されています。

「Troubleshooting」フォルダ
トラブルを解決するのに役立つ情報を表示するレポートが格納されています。システムに問題が発生した場合，問題の原因を調査するために使用します。

「Real - Time」フォルダ
現在のシステムの状態を確認するためのリアルタイムレポートが格納されています。

「Recent Past」フォルダ
最近1時間の1分ごとに集計された情報を表示する履歴レポートが格納されています。

さらに，これらのフォルダの下位には，次のフォルダがあります。上位のフォルダによって，このフォルダがあるかないかは異なります。フォルダについて次に説明します。

「Advanced」フォルダ
デフォルトで「Log = No」に設定されているレコードを使用しているレポートが格納されています。このフォルダのレポートを表示するには，使用しているレコードの設定をPerformance Reporterで「Log = Yes」にする必要があります。

「Drilldown Only」フォルダ
ドリルダウンレポート（フィールドレベル）として表示されるレポートが格納されています。そのレポートのフィールドに関連する詳細な情報を表示するために使用します。

5.6 レポート一覧

ソリューションセットで定義されているレポートをアルファベット順に次の表に示します。

表5-2 レポート一覧

レポート名
表示する情報
格納先
参照先

Channel Node Configuration
NASシステムの構成情報。
Reports/NAS/Status Reporting/Real-Time/
5.6.1 Channel Node Configuration

Channel Node Configuration (Multi-Agent)
最近24時間の，複数のNASシステムの構成情報。
Reports/NAS/Status Reporting/Daily Trend/
5.6.2 Channel Node Configuration (Multi-Agent)

Channel Node Platform Configuration
NASシステムのプラットフォーム構成情報。
Reports/NAS/Status Reporting/Real-Time/
5.6.3 Channel Node Platform Configuration

Channel Node Platform Configuration (Multi-Agent)
最近24時間の，複数のNASシステムのプラットフォーム構成情報。
Reports/NAS/Status Reporting/Daily Trend/
5.6.4 Channel Node Platform Configuration (Multi-Agent)

CPU Status
NASシステムのCPU使用率。
Reports/NAS/Status Reporting/Real-Time/
5.6.5 CPU Status

CPU Status (Multi-Agent)
最近24時間の，複数のNASシステムの1時間ごとのCPU使用率。
Reports/NAS/Status Reporting/Daily Trend/
5.6.6 CPU Status (Multi-Agent)

CPU Trend
最近1か月間の，特定のNASシステムの1日ごとのCPU使用率。
Reports/NAS/Monthly Trend/
5.6.7 CPU Trend

CPU Trend (Multi-Agent)
最近1か月間の，複数のNASシステムの1日ごとのCPU使用率。
Reports/NAS/Monthly Trend/
5.6.8 CPU Trend (Multi-Agent)

CPU Usage - Top 10 Processes
NASシステムのCPU使用率上位10個のプロセス。
Reports/NAS/Troubleshooting/Real-Time/
5.6.9 CPU Usage - Top 10 Processes

CPU Usage Summary
最近1時間の，特定のNASシステムの1分ごとのCPU使用率。
Reports/NAS/Troubleshooting/Recent Past/
5.6.10 CPU Usage Summary

Device Detail
選択したNASシステムのローカルディスクデバイスの詳細情報。
Reports/NAS/Status Reporting
/Real-Time/Drilldown Only/
5.6.11 Device Detail

Device Detail Status
NASシステムの最近24時間の論理ユニット単位のローカルディスクデバイスI/O性能の情報。
Reports/NAS/Status Reporting/Daily Trend/
5.6.12 Device Detail Status

Device Usage Status
NASシステムの論理ユニット単位のローカルディスクデバイスI/O性能。
Reports/NAS/Status Reporting/Real-Time/
5.6.13 Device Usage Status

Device Usage Summary
NASシステムのローカルディスクデバイスの使用状況。
Reports/NAS/Status Reporting/Real-Time/
5.6.14 Device Usage Summary

Device Usage Summary (Multi-Agent)
最近24時間の，複数のNASシステムの1時間ごとのローカルディスクデバイスの使用状況。
Reports/NAS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/
5.6.15 Device Usage Summary (Multi-Agent)

File System Configuration（時単位の履歴レポート）
最近24時間の，特定のNASシステムのファイルシステムと論理デバイスの構成情報。
Reports/NAS/Status Reporting/Daily Trend/
5.6.16 File System Configuration（時単位の履歴レポート）

File System Configuration（リアルタイムレポート）
NASシステムのファイルシステムと論理デバイスの構成情報。
Reports/NAS/Status Reporting/Real-Time/
5.6.17 File System Configuration（リアルタイムレポート）

File System Configuration Detail
選択したデバイスの，ファイルシステムおよび論理デバイスの構成の詳細情報。
Reports/NAS/Status Reporting/Real-Time/Drilldown Only/
5.6.18 File System Configuration Detail

Free Space Mbytes - Top 10 Local File Systems
空き領域が少ないNASシステムのローカルファイルシステムの上位10個。
Reports/NAS/Status Reporting/Real-Time/
5.6.19 Free Space Mbytes - Top 10 Local File Systems

I/O Overview
最近1時間の，特定のNASシステムの1分ごとのI/O回数。
Reports/NAS/Troubleshooting/Recent Past/
5.6.20 I/O Overview

IP Address Configuration（時単位の履歴レポート）
最近24時間の，特定のNASシステムのIPアドレスの構成情報。
Reports/NAS/Status Reporting/Daily Trend/
5.6.21 IP Address Configuration（時単位の履歴レポート）

IP Address Configuration（リアルタイムレポート）
NASシステムのIPアドレス構成情報。
Reports/NAS/Status Reporting/Real-Time/
5.6.22 IP Address Configuration（リアルタイムレポート）

Local File System Detail
選択したNASシステムのローカルファイルシステムの詳細情報。
Reports/NAS/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/
5.6.23 Local File System Detail

Local File System Status
NASシステムの最近24時間のローカルファイルシステムの性能の情報。
Reports/NAS/Status Reporting/Daily Trend/
5.6.24 Local File System Status

Network Overview
最近1時間の，特定のNASシステムの1分ごとのネットワーク使用状況。
Reports/NAS/Troubleshooting/Recent Past/
5.6.25 Network Overview

Network Status
NASシステムのネットワーク使用状況。
Reports/NAS/Status Reporting/Real-Time/
5.6.26 Network Status

Network Status (Multi-Agent)
最近24時間の，複数のNASシステムの1時間ごとのネットワーク使用状況。
Reports/NAS/Status Reporting/Daily Trend/
5.6.27 Network Status (Multi-Agent)

Process Detail
選択したプロセスのリアルタイム情報の詳細。
Reports/NAS/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/
5.6.28 Process Detail

Process Trend
最近1か月間の，特定のNASシステムのプロセスの1日ごとの稼働数。
Reports/NAS/Monthly Trend/
5.6.29 Process Trend

Space Usage - Top 10 Local File Systems
使用率が高いNASシステムのローカルファイルシステムの上位10個。
Reports/NAS/Troubleshooting/Real-Time/
5.6.30 Space Usage - Top 10 Local File Systems

System Overview（分単位の履歴レポート）
最近1時間の，特定のNASシステムの1分ごとのシステムの稼働状況。
Reports/NAS/Troubleshooting/Recent Past/
5.6.31 System Overview（分単位の履歴レポート）

System Overview（リアルタイムレポート）
NASシステムの稼働状況。
Reports/NAS/Troubleshooting/Real-Time/
5.6.32 System Overview（リアルタイムレポート）

System Utilization Status
NASシステムの稼働状況。
Reports/NAS/Status Reporting/Real-Time/
5.6.33 System Utilization Status

Workload Status
NASシステムの負荷の状況。
Reports/NAS/Status Reporting/Real-Time/
5.6.34 Workload Status

Workload Status (Multi-Agent)
最近24時間の，複数のNASシステムの1時間ごとのシステム負荷。
Reports/NAS/Status Reporting/Daily Trend/
5.6.35 Workload Status (Multi-Agent)

この節の構成

5.6.1 Channel Node Configuration

5.6.2 Channel Node Configuration (Multi-Agent)

5.6.3 Channel Node Platform Configuration

5.6.4 Channel Node Platform Configuration (Multi-Agent)

5.6.5 CPU Status

5.6.6 CPU Status (Multi-Agent)

5.6.7 CPU Trend

5.6.8 CPU Trend (Multi-Agent)

5.6.9 CPU Usage - Top 10 Processes

5.6.10 CPU Usage Summary

5.6.11 Device Detail

5.6.12 Device Detail Status

5.6.13 Device Usage Status

5.6.14 Device Usage Summary

5.6.15 Device Usage Summary (Multi-Agent)

5.6.16 File System Configuration（時単位の履歴レポート）

5.6.17 File System Configuration（リアルタイムレポート）

5.6.18 File System Configuration Detail

5.6.19 Free Space Mbytes - Top 10 Local File Systems

5.6.20 I/O Overview

5.6.21 IP Address Configuration（時単位の履歴レポート）

5.6.22 IP Address Configuration（リアルタイムレポート）

5.6.23 Local File System Detail

5.6.24 Local File System Status

5.6.25 Network Overview

5.6.26 Network Status

5.6.27 Network Status (Multi-Agent)

5.6.28 Process Detail

5.6.29 Process Trend

5.6.30 Space Usage - Top 10 Local File Systems

5.6.31 System Overview（分単位の履歴レポート）

5.6.32 System Overview（リアルタイムレポート）

5.6.33 System Utilization Status

5.6.34 Workload Status

5.6.35 Workload Status (Multi-Agent)

5.6.1 Channel Node Configuration

概要

Channel Node Configurationレポートは，NASシステムの構成情報をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/NAS/Status Reporting/Real-Time/

レコード

Channel Node Configuration (PD_CHC)

フィールド

フィールド名 | 説明
CHN Number | チャネルノード番号。
Host Name | 監視対象NASシステムのホスト名称。

5.6.2 Channel Node Configuration (Multi-Agent)

概要

Channel Node Configuration (Multi-Agent)レポートは，最近24時間での，複数のNASシステムの構成情報を表示します。

格納先

Reports/NAS/Status Reporting/Daily Trend/

レコード

Channel Node Configuration（PD_CHC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Agent Instance | HTM - Agent for NASが動作しているインスタンス名。
CHN Number | チャネルノード番号。
Host Name | 監視対象NASシステムのホスト名称。

5.6.3 Channel Node Platform Configuration

概要

Channel Node Platform Configurationレポートは，NASシステムのプラットフォーム構成情報をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/NAS/Status Reporting/Real-Time/

レコード

Channel Node Platform Configuration (PD_CPC)

フィールド

フィールド名 | 説明
OS Name | 監視対象NASシステムのOS名称。
OS Version | 監視対象NASシステムのOSバージョン。
IP Address | HTM - Agent for NASのインスタンス構築時にdestination_addressまたはdetour_addressで指定した監視対象NASシステムのIPアドレスのうち，レコード生成時にHTM - Agent for NASが監視対象NASシステムとの接続に使用しているIPアドレス。

5.6.4 Channel Node Platform Configuration (Multi-Agent)

概要

Channel Node Platform Configuration (Multi-Agent)レポートは，最近24時間での，複数のNASシステムのプラットフォーム構成情報を表示します。

格納先

Reports/NAS/Status Reporting/Daily Trend/

レコード

Channel Node Platform Configuration（PD_CPC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Agent Instance | HTM - Agent for NASが動作しているインスタンス名。
IP Address | HTM - Agent for NASのインスタンス構築時にdestination_addressまたはdetour_addressで指定した監視対象NASシステムのIPアドレスのうち，レコード生成時にHTM - Agent for NASが監視対象NASシステムとの接続に使用しているIPアドレス。
OS Name | 監視対象NASシステムのOS名称。
OS Version | 監視対象NASシステムのOSバージョン。

5.6.5 CPU Status

概要

CPU Statusレポートは，NASシステムのCPU使用率をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/NAS/Status Reporting/Real-Time/

レコード

System Summary Overview（PI）

フィールド

フィールド名 | 説明
1-Minute Run Queue Avg | 最近1分間に実行キュー内およびディスクI/Oキュー内で待機していたプロセス数の平均。
5-Minute Run Queue Avg | 最近5分間に実行キュー内およびディスクI/Oキュー内で待機していたプロセス数の平均。
15-Minute Run Queue Avg | 最近15分間に実行キュー内およびディスクI/Oキュー内で待機していたプロセス数の平均。
Context Switches | NASシステムのプロセッサでコンテキストスイッチが実行された回数。
CPU % | NASシステムのプロセッサが動作した時間の割合。
Idle % | NASシステムのプロセッサがアイドル状態だった時間の割合。
Kernel CPU % | NASシステムのプロセッサがカーネルモードで動作した時間の割合。
User CPU % | NASシステムのプロセッサがユーザーモードで動作した時間の割合。

5.6.6 CPU Status (Multi-Agent)

概要

CPU Status (Multi-Agent)レポートは，最近24時間での，複数のNASシステムの1時間ごとのCPU使用率を表示します。

格納先

Reports/NAS/Status Reporting/Daily Trend/

レコード

System Summary Overview（PI）

フィールド

フィールド名 | 説明
1-Minute Run Queue Avg | 1分間に実行キュー内およびディスクI/Oキュー内で待機していたプロセス数の平均。
Agent Instance | HTM - Agent for NASが動作しているインスタンス名。
Context Switches | NASシステムのプロセッサでコンテキストスイッチが実行された平均回数。
CPU % | NASシステムのプロセッサが動作した時間の割合の平均。
Kernel CPU % | NASシステムのプロセッサがカーネルモードで動作した時間の割合の平均。
User CPU % | NASシステムのプロセッサがユーザーモードで動作した時間の割合の平均。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
CPU Status (Multi-Agent) | 1分ごとに集計された，CPU Status (Multi-Agent)レポート。このレポートを表示するには，CPU Status (Multi-Agent)レポート中の時間をクリックする。

5.6.7 CPU Trend

概要

CPU Trendレポートは，最近1か月間での，特定のNASシステムの1日ごとのCPU使用率を表示します。

格納先

Reports/NAS/Monthly Trend/

レコード

System Summary Overview（PI）

フィールド

フィールド名 | 説明
CPU % | NASシステムのプロセッサが動作した時間の割合の平均。
Kernel CPU % | NASシステムのプロセッサがカーネルモードで動作した時間の割合の平均。
User CPU % | NASシステムのプロセッサがユーザーモードで動作した時間の割合の平均。

5.6.8 CPU Trend (Multi-Agent)

概要

CPU Trend (Multi-Agent)レポートは，最近1か月間での，複数のNASシステムの1日ごとのCPU使用率を表示します。

格納先

Reports/NAS/Monthly Trend/

レコード

System Summary Overview（PI）

フィールド

フィールド名 | 説明
Agent Instance | HTM - Agent for NAS が動作しているインスタンス名。
CPU % | NASシステムのプロセッサが動作した時間の割合の平均。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
CPU Trend | 選択したNASシステムのCPU使用率の概要を表示する。このレポートを表示するには，CPU %フィールドをクリックする。

5.6.9 CPU Usage - Top 10 Processes

概要

CPU Usage - Top 10 Processesレポートは，NASシステムのCPU使用率上位10個のプロセスをリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/NAS/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Process Detail（PD）

フィールド

フィールド名 | 説明
CPU % | プロセスのCPU使用率。
PID | プロセスID。
Program Name | 実行しているプログラム名。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
Process Detail | 選択したプロセスについてのリアルタイム情報の詳細を一覧で表示する。このレポートを表示するには，CPU %フィールドをクリックする。

5.6.10 CPU Usage Summary

概要

CPU Usage Summaryレポートは，最近1時間での，特定のNASシステムの1分ごとのCPU使用率を表示します。

格納先

Reports/NAS/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

System Summary Overview（PI）

フィールド

フィールド名 | 説明
15-Minute Run Queue Avg | 15分間に実行キュー内およびディスクI/Oキュー内で待機していたプロセス数の平均。
Context Switches | NASシステムのプロセッサでコンテキストスイッチが実行された回数。
CPU % | NASシステムのプロセッサが動作した時間の割合。
Idle % | NASシステムのプロセッサがアイドル状態だった時間の割合。
Interrupts | NASシステムで割り込みが発生した回数。
Kernel CPU % | NASシステムのプロセッサがカーネルモードで動作した時間の割合。
Run Queue | 実行キュー内およびディスクI/Oキュー内で待機しているプロセス数。
User CPU % | NASシステムのプロセッサがユーザーモードで動作した時間の割合。

5.6.11 Device Detail

概要

Device Detailレポートは，選択したNASシステムのローカルディスクデバイスについての詳細な情報をリアルタイムで表示します。このレポートは，ドリルダウンレポートです。

格納先

Reports/NAS/Status Reporting/Real-Time/Drilldown Only/

レコード

Device Detail（PI_DEVD）

フィールド

フィールド名 | 説明
Device Name | ローカルディスクデバイス名。
I/O Mbytes | 論理ユニットのブロックI/O処理の合計転送サイズ（メガバイト単位）。
Mbytes Xferd/sec | 論理ユニットのブロックI/Oの平均速度（1秒当たりのメガバイト数）。
Read Mbytes | 論理ユニットのブロック読み取り処理の転送サイズ（メガバイト単位）。
Read Ops | 論理ユニットの読み取り処理が発生した回数。
Read Ops/sec | 論理ユニットの読み取り処理が発生した頻度（1秒当たりの回数）。
Total I/O Ops | 論理ユニットのI/O処理が発生した回数。
Total I/O Ops/sec | 論理ユニットのI/O処理が発生した頻度（1秒当たりの回数）。
Write Mbytes | 論理ユニットのブロック書き込み処理の転送サイズ（メガバイト単位）。
Write Ops | 論理ユニットの書き込み処理が発生した回数。
Writes Ops/sec | 論理ユニットの書き込み処理が発生した頻度（1秒当たりの回数）。

5.6.12 Device Detail Status

概要

Device Detail Statusレポートは，最近24時間での，1時間ごとのNASシステムの論理ユニット単位のローカルディスクデバイスI/O性能情報を表示します。

格納先

Reports/NAS/Status Reporting/Daily Trend/

レコード

Device Detail（PI_DEVD）

フィールド

フィールド名 | 説明
Device Name | ローカルディスクデバイス名。
I/O Mbytes | 論理ユニットのブロックI/O処理の合計転送サイズの平均（メガバイト単位）。
Mbytes Xferd/sec | 論理ユニットのブロックI/Oの平均速度の平均（1秒当たりのメガバイト数）。
Read Mbytes | 論理ユニットのブロック読み取り処理の転送サイズの平均（メガバイト単位）。
Read Ops | 論理ユニットの読み取り処理が発生した回数の平均。
Read Ops/sec | 論理ユニットの読み取り処理が発生した頻度（1秒当たりの回数）の平均。
Total I/O Ops | 論理ユニットのI/O処理が発生した回数の平均。
Total I/O Ops/sec | 論理ユニットのI/O処理が発生した頻度（1秒当たりの回数）の平均。
Write Mbytes | 論理ユニットのブロック書き込み処理の転送サイズの平均（メガバイト単位）。
Write Ops | 論理ユニットの書き込み処理が発生した回数の平均。
Write Ops/sec | 論理ユニットの書き込み処理が発生した頻度（1秒当たりの回数）の平均。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
Device Detail Status | 1分ごとに集計されたDevice Detail Statusレポート。このレポートを表示するには，Device Detail Statusレポート中の時間をクリックする。

5.6.13 Device Usage Status

概要

Device Usage Statusレポートは，NASシステムの論理ユニット単位のローカルディスクデバイスI/O性能をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/NAS/Status Reporting/Real-Time/

レコード

Device Detail（PI_DEVD）

フィールド

フィールド名 | 説明
Device Name | ローカルディスクデバイス名。
I/O Mbytes | 論理ユニットのブロックI/O処理の合計転送サイズ（メガバイト単位）。
Mbytes Xferd/sec | 論理ユニットのブロックI/Oの平均速度（1秒当たりのメガバイト数）。
Total I/O Ops/sec | 論理ユニットのI/O処理が発生した頻度（1秒当たりの回数）。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
Device Detail | 選択したNASシステムのローカルディスクデバイスについての詳細な情報をリアルタイムで表示する。このレポートを表示するには，Device Nameフィールドをクリックする。

5.6.14 Device Usage Summary

概要

Device Usage Summaryレポートは，NASシステムのローカルディスクデバイスの使用状況をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/NAS/Status Reporting/Real-Time/

レコード

Device Summary（PI_DEVS）

フィールド

フィールド名 | 説明
Devices | ローカルディスクデバイスの数。
I/O Mbytes | 論理ユニットのブロックI/O処理の合計転送サイズ（メガバイト単位）。
Mbytes Xferd/sec | 論理ユニットのブロックI/Oの平均速度（1秒当たりのメガバイト数）。
Read Mbytes | 論理ユニットのブロック読み取り処理の転送サイズ（メガバイト単位）。
Read Ops % | 論理ユニットのI/O処理のうち，読み取り処理の割合。
Total I/O Ops | 論理ユニットのI/O処理が発生した回数。
Total I/O Ops/sec | 論理ユニットのI/O処理が発生した頻度（1秒当たりの回数）。
Write Mbytes | 論理ユニットのブロック書き込み処理の転送サイズ（メガバイト単位）。
Write Ops % | 論理ユニットのI/O処理のうち，書き込み処理の割合。

5.6.15 Device Usage Summary (Multi-Agent)

概要

Device Usage Summary (Multi-Agent)レポートは，最近24時間での，複数のNASシステムの1時間ごとのローカルディスクデバイスの使用状況を表示します。

格納先

Reports/NAS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/

レコード

Device Summary（PI_DEVS）

フィールド

フィールド名 | 説明
Agent Instance | HTM - Agent for NASが動作しているインスタンス名。
Devices | ローカルディスクデバイスの数。
I/O Mbytes | 論理ユニットのブロックI/O処理の合計転送サイズの平均（メガバイト単位）。
Mbytes Xferd/sec | 論理ユニットのブロックI/Oの平均速度の平均（1秒当たりのメガバイト数）。
Read Mbytes | 論理ユニットのブロック読み取り処理の転送サイズの平均（メガバイト単位）。
Read Ops % | 論理ユニットのI/O処理のうち，読み取り処理の割合の平均。
Total I/O Ops | 論理ユニットのI/O処理が発生した回数の平均。
Total I/O Ops/sec | 論理ユニットのI/O処理が発生した頻度（1秒当たりの回数）の平均。
Write Mbytes | 論理ユニットのブロック書き込み処理の転送サイズの平均（メガバイト単位）。
Write Ops % | 論理ユニットのI/O処理のうち，書き込み処理の割合の平均。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
Device Usage Summary (Multi-Agent) | 1分ごとに集計された，Device Usage Summary (Multi-Agent)レポート。このレポートを表示するには，Device Usage Summary (Multi-Agent)レポート中の時間をクリックする。

5.6.16 File System Configuration（時単位の履歴レポート）

概要

File System Configurationレポートは，最近24時間での，特定のNASシステムのファイルシステムと論理デバイスの構成情報を表示します。

格納先

Reports/NAS/Status Reporting/Daily Trend/

レコード

File System Configuration（PD_FSC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Device Name | デバイススペシャルファイル名。
File System Name | ファイルシステムのマウントポイント。
LDEV Number | 論理デバイス番号。
LU Number | 論理ユニット番号。
Port Number | ストレージシステムのポート番号。
Product ID | エミュレーションタイプ。
Product Name | ストレージシステムのモデル名。
Serial Number | ストレージシステムのシリアル番号。
Vendor ID | ストレージシステムのベンダー名。

5.6.17 File System Configuration（リアルタイムレポート）

概要

File System Configurationレポートは，NASシステムの，ファイルシステムと論理デバイスの構成情報をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/NAS/Status Reporting/Real-Time/

レコード

File System Configuration (PD_FSC)

フィールド

フィールド名 | 説明
Device Name | デバイススペシャルファイル名。
File System Name | ファイルシステムのマウントポイント。
LDEV Number | 論理デバイス番号。
LU Number | 論理ユニット番号。
Port Number | ストレージシステムのポート番号。
Serial Number | ストレージシステムのシリアル番号。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
File System Configuration Detail | 選択したデバイスの，ファイルシステムと論理デバイスの詳細な構成情報を，リアルタイムで表示する。このレポートを表示するには，Device Nameフィールドをクリックする。

5.6.18 File System Configuration Detail

概要

File System Configuration Detailレポートは，選択したデバイスの，ファイルシステムと論理デバイスの詳細な構成情報を，リアルタイムで表示します。このレポートは，ドリルダウンレポートです。

格納先

Reports/NAS/Status Reporting/Real-Time/Drilldown Only/

レコード

File System Configuration（PD_FSC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Device Name | デバイススペシャルファイル名。
File System Name | ファイルシステムのマウントポイント。
LDEV Number | 論理デバイス番号。
LU Number | 論理ユニット番号。
Port Number | ストレージシステムのポート番号。
Product ID | エミュレーションタイプ。
Product Name | ストレージシステムのモデル名。
Serial Number | ストレージシステムのシリアル番号。
Vendor ID | ストレージシステムのベンダー名。

5.6.19 Free Space Mbytes - Top 10 Local File Systems

概要

Free Space Mbytes - Top 10 Local File Systemsレポートは，空き領域が少ないNASシステムのローカルファイルシステムの上位10個をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/NAS/Status Reporting/Real-Time/

レコード

File System Detail - Local（PD_FSL）

フィールド

フィールド名 | 説明
File System Name | ファイルシステムのマウントポイント。
Mbytes Free | 使用していないメガバイト数。
Mbytes in Use | 使用しているメガバイト数。
Total Size Mbytes | ファイルシステムのメガバイト数。

5.6.20 I/O Overview

概要

I/O Overviewレポートは，最近1時間での，特定のNASシステムの1分ごとのI/O回数を表示します。

格納先

Reports/NAS/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

System Summary Overview（PI）

フィールド

フィールド名 | 説明
Block I/O Ops | ブロックI/O処理が発生した回数。
Block Read Ops | ブロック読み取り処理の回数。
Block Write Ops | ブロック書き込み処理の回数。
Physical I/O Ops | 物理I/O処理が発生した回数。
Physical Read Ops | 物理読み取り処理の回数。
Physical Write Ops | 物理書き込み処理の回数。

5.6.21 IP Address Configuration（時単位の履歴レポート）

概要

IP Address Configurationレポートは，最近24時間での，特定のNASシステムのIPアドレスの構成情報を表示します。

格納先

Reports/NAS/Status Reporting/Daily Trend/

レコード

IP Address Configuration（PD_IAC）

フィールド

フィールド名 | 説明
IP Address | NASシステムが保持しているIPアドレス。
Sub Net Mask | NASシステムのサブネットマスク。

5.6.22 IP Address Configuration（リアルタイムレポート）

概要

IP Address Configurationレポートは，NASシステムのIPアドレス構成情報をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/NAS/Status Reporting/Real-Time/

レコード

IP Address Configuration (PD_IAC)

フィールド

フィールド名 | 説明
IP Address | NASシステムが保持しているIPアドレス。
Sub Net Mask | NASシステムのサブネットマスク。

5.6.23 Local File System Detail

概要

Local File System Detailレポートは，選択したローカルファイルシステムの詳細情報をリアルタイムで表示します。このレポートは，ドリルダウンレポートです。

格納先

Reports/NAS/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/

レコード

File System Detail - Local（PD_FSL）

フィールド

フィールド名 | 説明
Block Size | ファイルシステムのブロックサイズ（バイト単位）。
Blocks Free | 使用していないブロック数。
Blocks in Use | 使用しているブロック数。
File System Name | ファイルシステムのマウントポイント。
Mbytes Free | 使用していないメガバイト数。
Mbytes in Use | 使用しているメガバイト数。
Mbytes in Use % | 使用しているメガバイト数の割合。
Total Inodes | ファイルシステムのiノード数。
Total Inodes Free % | 使用していないiノード数の割合。
Total Inodes in Use % | 使用しているiノード数の割合。
Total Size Blocks | ファイルシステムのブロック数。

5.6.24 Local File System Status

概要

Local File System Statusレポートは，最近24時間のNASシステムのローカルファイルシステムの性能情報を表示します。

格納先

Reports/NAS/Status Reporting/Daily Trend/

レコード

File System Detail - Local（PD_FSL）

フィールド

フィールド名 | 説明
Blocks Free | 使用していないブロック数。
Blocks in Use | 使用しているブロック数。
File System Name | ファイルシステムのマウントポイント。
Mbytes Free | 使用していないメガバイト数。
Mbytes in Use | 使用しているメガバイト数。
Mbytes in Use % | 使用しているメガバイト数の割合。
Total Inodes | ファイルシステムのiノード数。
Total Inodes Free | 使用していないiノード数。
Total Inodes Free % | 使用していないiノード数の割合。
Total Inodes in Use | 使用しているiノード数。
Total Inodes in Use % | 使用しているiノード数の割合。
Total Size Blocks | ファイルシステムのブロック数。

5.6.25 Network Overview

概要

Network Overviewレポートは，最近1時間での，特定のNASシステムの1分ごとのネットワーク使用状況を表示します。

格納先

Reports/NAS/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

System Summary Overview（PI）

フィールド

フィールド名 | 説明
ICMP Pkts In | NASシステムが受信したIPv4およびIPv6プロトコルのICMPパケット数。
ICMP Pkts Out | NASシステムが送信したIPv4およびIPv6プロトコルのICMPパケット数。
IP Pkts In | NASシステムが受信したIPv4およびIPv6プロトコルのIPパケット数。
IP Pkts Out | NASシステムが送信したIPv4およびIPv6プロトコルのIPパケット数。
TCP Pkts In | NASシステムが受信したIPv4およびIPv6プロトコルのTCPパケット数。
TCP Pkts Out | NASシステムが送信したIPv4およびIPv6プロトコルのTCPパケット数。
Total Pkts In | NASシステムが受信したIPv4およびIPv6プロトコルのパケット数の合計。
Total Pkts Out | NASシステムが送信したIPv4およびIPv6プロトコルのパケット数の合計。
UDP Pkts In | NASシステムが受信したIPv4およびIPv6プロトコルのUDPパケット数。
UDP Pkts Out | NASシステムが送信したIPv4およびIPv6プロトコルのUDPパケット数。

5.6.26 Network Status

概要

Network Statusレポートは，NASシステムのネットワーク使用状況をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/NAS/Status Reporting/Real-Time/

レコード

System Summary Overview（PI）

フィールド

フィールド名 | 説明
ICMP Pkts In | NASシステムが受信したIPv4およびIPv6プロトコルのICMPパケット数。
ICMP Pkts Out | NASシステムが送信したIPv4およびIPv6プロトコルのICMPパケット数。
IP Pkts In | NASシステムが受信したIPv4およびIPv6プロトコルのIPパケット数。
IP Pkts Out | NASシステムが送信したIPv4およびIPv6プロトコルのIPパケット数。
TCP Pkts In | NASシステムが受信したIPv4およびIPv6プロトコルのTCPパケット数。
TCP Pkts Out | NASシステムが送信したIPv4およびIPv6プロトコルのTCPパケット数。
UDP Pkts In | NASシステムが受信したIPv4およびIPv6プロトコルのUDPパケット数。
UDP Pkts Out | NASシステムが送信したIPv4およびIPv6プロトコルのUDPパケット数。

5.6.27 Network Status (Multi-Agent)

概要

Network Status (Multi-Agent)レポートは，最近24時間での，複数のNASシステムの1時間ごとのネットワーク使用状況を表示します。

格納先

Reports/NAS/Status Reporting/Daily Trend/

レコード

System Summary Overview（PI）

フィールド

フィールド名 | 説明
Agent Instance | HTM - Agent for NASが動作しているインスタンス名。
ICMP Pkts In | NASシステムが受信したIPv4およびIPv6プロトコルのICMPパケット数の平均。
ICMP Pkts Out | NASシステムが送信したIPv4およびIPv6プロトコルのICMPパケット数の平均。
IP Pkts In | NASシステムが受信したIPv4およびIPv6プロトコルのIPパケット数の平均。
IP Pkts Out | NASシステムが送信したIPv4およびIPv6プロトコルのIPパケット数の平均。
Kernel CPU % | NASシステムのプロセッサがカーネルモードで動作した時間の割合の平均。
TCP Pkts In | NASシステムが受信したIPv4およびIPv6プロトコルのTCPパケット数の平均。
TCP Pkts Out | NASシステムが送信したIPv4およびIPv6プロトコルのTCPパケット数の平均。
UDP Pkts In | NASシステムが受信したIPv4およびIPv6プロトコルのUDPパケット数の平均。
UDP Pkts Out | NASシステムが送信したIPv4およびIPv6プロトコルのUDPパケット数の平均。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
Network Status (Multi-Agent) | 1分ごとに集計されたNetwork Status (Multi-Agent)レポート。このレポートを表示するには，Network Status(Multi-Agent)レポート中の時間をクリックする。

5.6.28 Process Detail

概要

Process Detailレポートは，選択したプロセスについてのリアルタイム情報の詳細を一覧で表示します。このレポートは，ドリルダウンレポートです。

格納先

Reports/NAS/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/

レコード

Process Detail（PD）

フィールド

フィールド名 | 説明
CPU % | プロセスのCPU使用率。
Elapsed Time | プロセス起動からの経過時間。
Major Faults | プロセス起動から物理ページフォールトが発生した回数。
Minor Faults | プロセス起動から論理ページフォールトが発生した回数。
PID | プロセスID。
Priority | プロセスの優先順位。
Program Name | 実行しているプログラム名。
Real Memory Kbytes | プロセスの使用している実メモリーサイズ（キロバイト単位）。
State | プロセスの状態。
Total Process Kbytes | プロセスのサイズ（キロバイト単位）。

5.6.29 Process Trend

概要

Process Trendレポートは，最近1か月間での，特定のNASシステムのプロセスの1日ごとの稼働数を表示します。

格納先

Reports/NAS/Monthly Trend/

レコード

System Summary Overview（PI）

フィールド

フィールド名 | 説明
Processes | 最近1か月での，1日ごとのNASシステム内のプロセス数の平均。

5.6.30 Space Usage - Top 10 Local File Systems

概要

Space Usage - Top 10 Local File Systemsレポートは，使用率が高いNASシステムのローカルファイルシステムの上位10個をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/NAS/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

File System Detail - Local（PD_FSL）

フィールド

フィールド名 | 説明
File System Name | ファイルシステムのマウントポイント。
Mbytes in Use % | 使用しているメガバイト数の割合。
Total Size Mbytes | ファイルシステムのサイズ（メガバイト単位）。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
Local File System Detail | 選択したローカルファイルシステムについての詳細な情報をリアルタイムで表示する。このレポートを表示するには，Mbytes in Use %フィールドをクリックする。

5.6.31 System Overview（分単位の履歴レポート）

概要

System Overviewレポートは，最近1時間での，特定のNASシステムの1分ごとのシステムの稼働状況を表示します。

格納先

Reports/NAS/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

System Summary Overview（PI）

フィールド

フィールド名 | 説明
Block Read Ops | ブロック読み取り処理が発生した回数。
CPU % | NASシステムのプロセッサが動作した時間の割合。
Total Pkts In | NASシステムが受信したIPv4およびIPv6プロトコルのパケット数の合計。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
CPU Usage Summary | CPU使用率についての情報を表示する。このレポートを表示するには，CPU %のフィールドをクリックする。
I/O Overview | I/O回数についての情報を表示する。このレポートを表示するには，Block Read Opsのフィールドをクリックする。
Network Overview | ネットワークの稼働状況についての情報を表示する。このレポートを表示するには，Total Pkts Inのフィールドをクリックする。

5.6.32 System Overview（リアルタイムレポート）

概要

System Overviewレポートは，NASシステムの稼働状況をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/NAS/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

System Summary Overview（PI）

フィールド

フィールド名 | 説明
CPU % | NASシステムのプロセッサが動作した時間の割合。
Kernel CPU % | NASシステムのプロセッサがカーネルモードで動作した時間の割合。
Physical I/O Ops | 物理I/O処理が発生した回数。
Run Queue | 実行キュー内およびディスクI/Oキュー内で待機しているプロセス数。
Total Pkts In | NASシステムが受信したIPv4およびIPv6プロトコルのパケット数の合計。
User CPU % | NASシステムのプロセッサがユーザーモードで動作した時間の割合。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名 | 説明
Space Usage - Top 10 Local File Systems | 使用率が高いローカルファイルシステムの上位10個をリアルタイムで表示する。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
CPU Usage - Top 10 Processes | CPU使用率上位10個のプロセスをリアルタイムで表示する。このレポートを表示するには，CPU %フィールドをクリックする。

5.6.33 System Utilization Status

概要

System Utilization Statusレポートは，NASシステムの稼働状況をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/NAS/Status Reporting/Real-Time/

レコード

System Summary Overview（PI）

フィールド

フィールド名 | 説明
15-Minute Run Queue Avg | 最近15分間に実行キュー内およびディスクI/Oキュー内で待機していたプロセス数の平均。
Alloc Mem % | NASシステムが搭載している実メモリーのうち使用している実メモリーの割合。
Boot Time | NASシステムの最後のブート時刻。
Context Switches/sec | NASシステムのプロセッサでコンテキストスイッチが実行された頻度（1秒当たりの回数）。
CPU % | NASシステムのプロセッサが動作した時間の割合。
Interrupts/sec | 割り込みが発生した頻度（1秒当たりの回数）。
Physical I/O OPS | 物理I/O処理が発生した回数。
Processes | NASシステム内のプロセス数。
Total Pkts In | NASシステムが受信したIPv4およびIPv6プロトコルのパケット数の合計。
Users | NASシステムにログインしているユーザー数。

5.6.34 Workload Status

概要

Workload Statusレポートは，NASシステムの負荷をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/NAS/Status Reporting/Real-Time/

レコード

System Summary Overview（PI）

フィールド

フィールド名 | 説明
5-Minute Run Queue Avg | 最近5分間に実行キュー内およびディスクI/Oキュー内で待機していたプロセス数の平均。
Context Switches/sec | NASシステムのプロセッサでコンテキストスイッチが実行された1秒当たりの回数。
CPU % | NASシステムのプロセッサが動作した時間の割合。
Processes | NASシステム内のプロセス数。
Users | NASシステムにログインしているユーザー数。

5.6.35 Workload Status (Multi-Agent)

概要

Workload Status (Multi-Agent)レポートは，最近24時間での，複数のNASシステムの1時間ごとのシステム負荷を表示します。

格納先

Reports/NAS/Status Reporting/Daily Trend/

レコード

System Summary Overview（PI）

フィールド

フィールド名 | 説明
1-Minute Run Queue Avg | 1分間に実行キュー内およびディスクI/Oキュー内で待機していたプロセス数の平均。
Agent Instance | HTM - Agent for NASが動作しているインスタンス名。
Context Switches/sec | NASシステムのプロセッサでコンテキストスイッチが実行された１秒当たりの回数。
CPU % | NASシステムのプロセッサが動作した時間の割合の平均。
Processes | NASシステムで実行中のプロセス数の平均。
Users | NASシステムにログインしているユーザー数の平均。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
Workload Status (Multi-Agent) | 1分ごとに集計されたWorkload Status (Multi-Agent)レポート。このレポートを表示するには，Workload Status (Multi-Agent)レポート中の時間をクリックする。

6. レコード

この章では，HTM - Agent for NASのレコードについて説明します。各レコードのパフォーマンスデータの収集方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能，または稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

この章の構成

6.1 データモデルについて

6.2 レコードの記載形式

6.3 ODBCキーフィールド一覧

6.4 要約ルール

6.5 データ型一覧

6.6 フィールドの値

6.7 Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

6.8 Storeデータベースに格納されているデータをエクスポートすると出力されるフィールド

6.9 レコードの注意事項

6.10 レコード一覧

6.1 データモデルについて

各PFM - Agentが持つレコードおよびフィールドの総称を「データモデル」と呼びます。各PFM - Agentと，そのPFM - Agentが持つデータモデルには，それぞれ固有のバージョン番号が付与されています。HTM - Agent for NASのバージョンとデータモデルのバージョンの対応については「H.1 製品のバージョンとデータモデルまたはアラームテーブルのバージョン互換」を参照してください。

各PFM - Agentのデータモデルのバージョンは，Performance Reporterの［エージェント階層］画面でエージェントのプロパティを表示して確認してください。

データモデルについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照してください。

6.2 レコードの記載形式

この章では，HTM - Agent for NASのレコードをアルファベット順に記載しています。各レコードの説明は，次の項目から構成されています。

機能

各レコードに格納されるパフォーマンスデータの概要および注意事項について説明します。

デフォルト値および変更できる値

各レコードに設定されているパフォーマンスデータの収集条件のデフォルト値およびユーザーが変更できる値を表で示します。「デフォルト値および変更できる値」に記載している項目とその意味を次の表に示します。この表で示す各項目については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tuning Manager Software 運用管理ガイド」の，エージェントの管理と設定について説明している個所を参照してください。

表6-1 デフォルト値および変更できる値に記載している項目とその意味

項目
意味
変更可否

Collection Interval
パフォーマンスデータの収集間隔（秒単位）。
推奨値はデフォルト値。値を変更する場合は，次の数値のどれかを指定する。

0

60～3,600のうち60の倍数かつ3,600の約数

3,600～86,400のうち3,600の倍数かつ86,400の約数

上記の数値以外を指定した場合，パフォーマンスデータが正しく格納されないことがある。
また，0を指定した場合，パフォーマンスデータは収集されない。
○：変更できる。
×：変更できない。デフォルト値以外はサポート対象外。

Collection Offset※
パフォーマンスデータの収集を開始するオフセット値（秒単位）。
オフセット値については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。また，パフォーマンスデータの収集開始時刻については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照のこと。

Log
収集したパフォーマンスデータをStoreデータベースに記録するかどうか。
Yes：記録する。ただし，「Collection Interval=0」の場合，記録しない。
No：記録しない。

LOGIF
収集したパフォーマンスデータをStoreデータベースに記録するかどうかの条件。

注※

指定できる値は，0～32,767秒（Collection Intervalで指定した値の範囲内）です。これは，複数のデータを収集する場合に，一度にデータの収集処理が実行されると負荷が集中するので，収集処理の負荷を分散するために使用します。

Collection Offsetの値を変更する場合は，収集処理の負荷を考慮した上で値を指定してください。

ODBCキーフィールド

PFM - Managerで，SQLを使用してStoreデータベースに格納されているレコードのデータを利用する場合に必要なODBCキーフィールドを示します。ODBCキーフィールドには，全レコード共通のものと各レコード固有のものとがあります。ここで示すのは，各レコード固有のODBCキーフィールドです。複数インスタンスレコードだけが，固有のODBCキーフィールドを持っています。

全レコード共通のODBCキーフィールドについては，「6.3 ODBCキーフィールド一覧」を参照してください。ODBCキーフィールドの使用方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，ODBCに準拠したアプリケーションプログラムとの連携について説明している章を参照してください。

ライフタイム

各レコードに収集されるパフォーマンスデータの一貫性が保証される期間を示します。ライフタイムについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照してください。

レコードサイズ

1回の収集で各レコードに格納されるパフォーマンスデータの容量を示します。

フィールド

各レコードのフィールドについて表で説明します。表の各項目について次に説明します。

PFM - View名（PFM - Manager名）

PFM - View名
Performance Reporterで表示されるフィールド名を示します。

PFM - Manager名
PFM - Managerで，SQLを使用してStoreデータベースに格納されているフィールドのデータを利用する場合，SQL文で記述するフィールド名を示します。
SQL文では，フィールド名の先頭に各レコードのレコードIDを付加した形式で記述します。例えば，Device Detail（PI_DEVD）レコードのDevice Name（DEVICE_NAME）フィールドの場合，「PI_DEVD_DEVICE_NAME」と記述します。

説明
各フィールドに格納されるパフォーマンスデータについて説明します。

要約
Agent Storeがデータを要約するときの方法（要約ルール）を示します。要約ルールについては，「6.4 要約ルール」を参照してください。

形式
double型など，各フィールドの値のデータ型を示します。データ型については，「6.5 データ型一覧」を参照してください。

デルタ
累積値として収集するデータに対し，変化量でデータを表すことを「デルタ」と呼びます。デルタについては，「6.6 フィールドの値」を参照してください。

データソース
該当するフィールドの値の計算方法または取得先を示します。フィールドの値については，「6.6 フィールドの値」を参照してください。

注意

障害などが原因でフィールド情報が取得できない場合，HTM - Agent for NASは該当するレコードを作成しません。また，取得したフィールド情報を基に計算した結果が負の値となった場合，HTM - Agent for NASはフィールドに0を設定してレコードを作成します。0を設定するフィールドは，フィールドの説明文中に「採取した情報が不正な場合は0を設定」と記載してあります。

6.3 ODBCキーフィールド一覧

ODBCキーフィールドには，全レコード共通のものと各レコード固有のものとがあります。ここで示すのは，全レコード共通のODBCキーフィールドです。PFM - Managerで，SQLを使用してStoreデータベースに格納されているレコードのデータを利用する場合，ODBCキーフィールドが必要です。

全レコード共通のODBCキーフィールド一覧を次の表に示します。各レコード固有のODBCキーフィールドについては，各レコードの説明を参照してください。

表6-2 全レコード共通のODBCキーフィールド一覧

ODBCキーフィールド
ODBCフォーマット
データ
説明

レコードID_DATE
SQL_INTEGER
内部
レコードが生成された日付を表すレコードのキー。

レコードID_DATETIME
SQL_INTEGER
内部
レコードID_DATEフィールドとレコードID_TIMEフィールドの組み合わせ。

レコードID_DEVICEID
SQL_VARCHAR
内部
インスタンス名[ホスト名]。

レコードID_DRAWER_TYPE
SQL_VARCHAR
内部
区分。有効な値を次に示す。
m：分
H：時
D：日
W：週
M：月
Y：年

レコードID_PROD_INST
SQL_VARCHAR
内部
PFM - Agentのインスタンス名。

レコードID_PRODID
SQL_VARCHAR
内部
PFM - AgentのプロダクトID。

レコードID_RECORD_TYPE
SQL_VARCHAR
内部
レコードタイプを表す識別子（4バイト）。

レコードID_TIME
SQL_INTEGER
内部
レコードが生成された時刻（グリニッジ標準時）。

6.4 要約ルール

PIレコードタイプのレコードでは，Collection Intervalに設定された間隔で収集されるデータと，あらかじめ定義されたルールに基づき一定の期間（分，時，日，週，月，または年単位）ごとに要約されたデータが，Storeデータベースに格納されます。要約の種類はフィールドごとに定義されています。この定義を「要約ルール」と呼びます。

要約ルールによっては，要約期間中の中間データを保持する必要のあるものがあります。この場合，中間データを保持するためのフィールドがStoreデータベース内のレコードに追加されます。このフィールドを「追加フィールド」と呼びます。追加フィールドの一部は，Performance Reporterでレコードのフィールドとして表示されます。Performance Reporterに表示される追加フィールドは，履歴レポートに表示するフィールドとして使用できます。

なお，要約によって追加される「追加フィールド」と区別するために，ここでは，この章の各レコードの説明に記載されているフィールドを「固有フィールド」と呼びます。

追加フィールドのフィールド名は次のようになります。

Storeデータベースに格納される追加フィールド名
固有フィールドのPFM - Manager名にサフィックスが付加されたフィールド名になります。

Performance Reporterで表示される追加フィールド名
固有フィールドのPFM - View名にサフィックスが付加されたフィールド名になります。

PFM - Manager名に付加されるサフィックスと，それに対応するPFM - View名に付加されるサフィックス，およびフィールドに格納されるデータを次の表に示します。

表6-3 追加フィールドのサフィックス一覧

PFM - Manager名に付加されるサフィックス
PFM - View名に付加されるサフィックス
格納データ

_TOTAL
(Total)
要約期間内のレコードのフィールドの値の総和

_TOTAL_SEC
(Total)
要約期間内のレコードのフィールドの値の総和（utime型の場合）

_COUNT
－
要約期間内の収集レコード数

_HI
(Max)
要約期間内のレコードのフィールド値の最大値

_LO
(Min)
要約期間内のレコードのフィールド値の最小値

_OV
(OV)
要約期間内のレコードのフィールド値の総和のオーバーフロー回数
次に計算式を示す。
(フィールド値の総和)/(固有フィールドの最大値+1)
注　小数点以下は切り捨てられる。

(凡例)

－：追加フィールドがないことを示します。

要約ルールを次の表に示します。

表6-4 要約ルール

要約
ルール名
説明

COPY
要約期間内の最新のレコードのフィールド値がそのまま格納される。

AVG
要約期間内のフィールド値の平均値が格納される。
次に計算式を示す。

(フィールド値の総和)/(収集レコード数)

追加フィールド（Storeデータベース）

_TOTAL

_TOTAL_SEC（utime型の場合）

_COUNT

追加フィールド（Performance Reporter）

(Total)

ADD
要約期間内のフィールド値の総和が格納される。

ADDBI
要約期間内のフィールド値の総和の下位バイトが格納される。最大値がADDルールの256倍に拡張されている。
次に計算式を示す。計算式中の"％"は剰余を示す。

(フィールド値の総和)％(固有フィールドの最大値)

追加フィールド（Storeデータベース）

_OV

追加フィールド（Performance Reporter）

(OV)

HI
要約期間内のフィールド値の最大値が格納される。

LO
要約期間内のフィールド値の最小値が格納される。

HILO
要約期間内のデータの最大値，最小値，および平均値が格納される。
固有フィールドには平均値が格納される。
次に計算式を示す。

(フィールド値の総和)/(収集レコード数)

追加フィールド（Storeデータベース）

_HI

_LO

_TOTAL

_TOTAL_SEC（utime型の場合）

_COUNT

追加フィールド（Performance Reporter）

(Max)

(Min)

(Total)

%
要約期間内のフィールド値の平均値が格納される。
主に百分率のフィールドに適用される。
次に計算式を示す。

(フィールド値の総和)/(収集レコード数)

追加フィールド（Storeデータベース）

_TOTAL

_TOTAL_SEC（utime型の場合）

_COUNT

R
要約期間内のフィールド値の平均値が格納される。
主に1秒当たりの量を表すフィールドに適用される。
次に計算式を示す。

(フィールド値の総和)/(収集レコード数)

リアルタイムレポートのデルタ指定時は差分をIntervalで割る特殊な計算方法を採用する。
追加フィールド（Storeデータベース）

_TOTAL

_TOTAL_SEC（utime型の場合）

_COUNT

追加フィールド（Performance Reporter）

(Total)

－
要約されないことを示す。

6.5 データ型一覧

各フィールドの値のデータ型と，対応するCおよびC++のデータ型の一覧を次の表に示します。この表で示す「データ型」の「フィールド」の値は，各レコードのフィールドの表にある「形式」の列に示されています。

表6-5 データ型一覧

データ型 | バイト | 説明
フィールド | CおよびC++
char(n) | char( ) | ( )内の数 | nバイトの長さを持つ文字データ。
double | double | 8 | 数値（1.7E±308（15桁））。
float | float | 4 | 数値（3.4E±38（7桁））。
long | long | 4 | 数値（-2,147,483,648～2,147,483,647）。
short | short | 2 | 数値（-32,768～32,767）。
string(n) | char[ ] | ( )内の数 | nバイトの長さを持つ文字列。最後の文字は，「null」。
time_t | unsigned long | 4 | 数値（0～4,294,967,295）。
timeval | 構造体 | 8 | 数値（最初の4バイトは秒，次の4バイトはマイクロ秒を表す）。
ulong | unsigned long | 4 | 数値（0～4,294,967,295）。
ushort | unsigned short | 2 | 数値（0～65,535）。
utime | 構造体 | 8 | 数値（最初の4バイトは秒，次の4バイトはマイクロ秒を表す）。
word | unsigned short | 2 | 数値（0～65,535）。
（該当なし） | unsigned char | 1 | 数値（0～255）。

6.6 フィールドの値

ここでは，各フィールドに格納される値について説明します。

データソース

各フィールドには，Performance Managementや監視対象プログラムから取得した値や，これらの値をある計算式に基づいて計算した値が格納されます。各フィールドの値の取得先または計算方法は，フィールドの表の「データソース」列で示します。

HTM - Agent for NASの「データソース」列の文字列は，NASシステムから取得したパフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定している場合，そのフィールドに設定される値の計算方法を示します。

例えば，System Summary Overview（PI）レコードのContext Switches / sec（CONTEXT_SWITCHES_PER_SECOND）フィールドには，Context Switches（CONTEXT_SWITCHES）フィールドの値をInterval（INTERVAL）フィールドで割った値が格納されています。「－」は，パフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを示します。

デルタ

累積値として管理されている情報を取得元とするフィールドのパフォーマンスデータを変化量で表すことを「デルタ」と呼びます。例えば，I/O回数のカウンタを取得元とするフィールドの場合，1回目に収集したときのカウンタの値が「3」，2回目に収集したときのカウンタの値が「7」とすると，2回目のデータ収集時に出力するフィールドの値は，デルタではない場合は，2回目のカウンタ値の「7」，デルタの場合は，2回目と1回目のカウンタ値の差分である「4」となります。

HTM - Agent for NASで収集されるパフォーマンスデータは，「表6-6 リアルタイムレポートで［デルタ値で表示］にチェックあり※の場合，履歴レポートの場合，およびアラームの場合のフィールドの値」および「表6-7 リアルタイムレポートで［デルタ値で表示］にチェックなし※の場合のフィールドの値」に示すように異なります。

表6-6 リアルタイムレポートで［デルタ値で表示］にチェックあり※の場合，履歴レポートの場合，およびアラームの場合のフィールドの値

レコードタイプ | デルタ | データソース | 表示される値またはアラーム監視で評価される値
PIレコードタイプ | No | なし | 収集時点の値
あり | 収集時点の値を基に計算した結果
PDレコードタイプ | No | なし | 収集時点の値
あり | 収集時点の値を基に計算した結果

注

HTM - Agent for NASでは，PDレコードタイプおよびPIレコードタイプで「デルタ=Yes」として定義されるパフォーマンスデータはありません。

注※

次に示すPerformance Reporterのダイアログボックスの項目でチェックされていることを示します。

レポートウィザードの［編集 > 表示設定（リアルタイムレポート）］画面の［デルタ値で表示］

レポートウィンドウの［Properties］タブの［表示設定（リアルタイムレポート）］の［デルタ値で表示］

表6-7 リアルタイムレポートで［デルタ値で表示］にチェックなし※の場合のフィールドの値

レコードタイプ | デルタ | データソース | 表示される値
PIレコードタイプ | No | なし | 収集時点の値
あり | 収集時点の値を基に計算した結果
PDレコードタイプ | No | なし | 収集時点の値
あり | 収集時点の値を基に計算した結果

注

HTM - Agent for NASでは，PDレコードタイプおよびPIレコードタイプで「デルタ=Yes」として定義されるパフォーマンスデータはありません。

注※

次に示すPerformance Reporterのダイアログボックスの項目でチェックされていないことを示します。

レポートウィザードの［編集 > 表示設定（リアルタイムレポート）］画面の［デルタ値で表示］

レポートウィンドウの［Properties］タブの［表示設定（リアルタイムレポート）］の［デルタ値で表示］

パフォーマンスデータが収集される際の注意事項を次に示します。

PIレコードタイプのレコードの履歴データには，前回の収集データとの差分を必要とするデータ（デルタ値など）が含まれているため，2回以上のデータの収集が必要になります。このため，Agentサービスを起動した時点またはPerformance ReporterでCollection Intervalを設定した時点から履歴データがStoreデータベースに格納されるまでには，Collection Intervalに設定した時間の最大2倍の時間が掛かります。
例えば，パフォーマンスデータの収集間隔が300秒（5分）に設定されたAgentを18:32に起動した場合，最初のデータ収集は18:35に実行されますが，差分計算の対象となるデータが存在しないため，この時点ではStoreデータベースに格納されるレコードは生成されません。次の18:40に実行されるデータ収集で，18:35と18:40に収集されたデータを基に履歴データが作成され，Storeデータベースに格納されます。

リアルタイムレポートには，最初にデータが収集されたときから値が表示されます。ただし，前回のデータを必要とするレポートの場合，初回の値は0で表示されます。2回目以降のデータ収集は，レポートによって動作が異なります。

PFM - Agentがインストールされたマシンの時刻を変更する場合，収集されるパフォーマンスデータは次のとおりになります。

マシンの時刻を，PFM - Agentがパフォーマンスデータを収集した最終時刻より前の時刻に変更する場合
変更後の時刻からパフォーマンスデータを収集した最終時刻までのパフォーマンスデータは上書きされます。

マシンの時刻を，現在時刻よりも未来の時刻に変更する場合
変更前の時刻から変更後の時刻までのパフォーマンスデータは収集されません。

なお，Tuning Manager serverまたはAgentをインストールしたあとのマシンの時刻の変更手順については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tuning Manager Software 運用管理ガイド」を参照してください。

Intervalフィールドの値

Intervalフィールドの値を次の表に示します。

表6-8 Intervalフィールドの値

レコードタイプ
説明

PIレコードタイプ

リアルタイムレポートの場合
現在時刻からシステム起動時刻を引いた値（Intervalフィールドの値 = RECORD_TIMEフィールドの値 - システム起動時刻）。
Performance Reporterの「デルタ値で表示」のチェックがない場合は，NASシステム起動からの経過時間。
Performance Reporterの「デルタ値で表示」のチェックがある場合は，最初のレコードのIntervalは0で，以降の間隔のレコードは，Performance Reporterの「更新間隔」で指定した値。

履歴レポートおよびアラームの監視データの場合
今回採取のNASシステム起動からの経過時間-前回採取のNASシステム起動からの経過時間。

6.7 Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールドを次の表に示します。

表6-9 Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

PFM - View名
（PFM - Manager名）
説明
形式
デルタ
データソース

Agent Host
（DEVICEID）
PFM - Agentが動作しているインスタンス名およびホスト名。格納形式は次のとおり。
インスタンス名 [ホスト名]
string(256)
No
－

Agent Instance
（PROD_INST）
PFM - Agentのインスタンス名。
string(256)
No
－

Agent Type
（PRODID）
PFM - AgentのプロダクトID。1バイトの識別子で表される。
char
No
－

Date
（DATE）
レコードが生成された日付（グリニッジ標準時※1※2）。
char(3)
No
－

Date and Time
（DATETIME）
Date（DATE）フィールドとTime（TIME）フィールドの組み合わせ。※2
char(6)
No
－

Drawer Type
（DRAWER_TYPE）
PIレコードタイプのレコードの場合，データが要約される区分。Performance Reporterのレポートで表示する場合とODBCドライバを使用して表示する場合とで，区分の表示が異なる。※3
char
No
－

GMT Offset
（GMT_ADJUST）
グリニッジ標準時とローカル時間の差。秒単位。
long
No
－

Time
（TIME）
レコードが生成された時刻（グリニッジ標準時※1※2）。
char(3)
No
－

（凡例）

－：HTM - Agent for NASが動作しているホスト上から取得したパフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを意味します。

注※1

PIレコードタイプのレコードは，ある一定の区分で要約されるため，要約される際の基準となる時刻が設定されます。区分ごとの設定値を次の表に示します。

表6-10 PIレコードタイプのレコードの区分ごとの設定値

区分 | 設定値
分 | レコードが作成された時刻の0秒
時 | レコードが作成された時刻の0分0秒
日 | レコードが作成された日の0時0分0秒
週 | レコードが作成された週の月曜日の0時0分0秒
月 | レコードが作成された月の1日の0時0分0秒
年 | レコードが作成された年の1月1日の0時0分0秒

注※2

パフォーマンスデータをPerformance ReporterのレポートやODBCドライバで表示した場合，Dateフィールドは「YYYYMMDD」の形式で，Date and Timeフィールドは「YYYYMMDD hh:mm:ss」の形式で，Timeフィールドは「hh:mm:ss」の形式で表示されます。

注※3

Performance Reporterのレポートで表示する場合と，ODBCドライバを使用して表示する場合の違いを次の表に示します。

表6-11 Performance Reporterのレポートで表示する場合とODBCドライバを使用して表示する場合の違い

区分 | Performance Reporter | ODBCドライバ
分 | Minute | m
時 | Hour | H
日 | Day | D
週 | Week | W
月 | Month | M
年 | Year | Y

6.8 Storeデータベースに格納されているデータをエクスポートすると出力されるフィールド

jpctool db dump（jpcctrl dump）コマンドで，Storeデータベースに格納されているデータをエクスポートすると，次に示すフィールドが出力されます。これらのフィールドも，Storeデータベースに記録されるとき追加されるフィールドですが，Performance Reporterでは表示されないため，レポートに表示するフィールドとして使用できません。これらのフィールドは，PFM - Agentが内部で使用するフィールドなので，運用では使用しないでください。

レコードID_DATE_F

レコードID_DEVICEID_F

レコードID_DRAWER_TYPE_F

レコードID_DRAWER_COUNT

レコードID_DRAWER_COUNT_F

レコードID_INST_SEQ

レコードID_PRODID_F

レコードID_PROD_INST_F

レコードID_RECORD_TYPE

レコードID_RECORD_TYPE_F

レコードID_SEVERITY

レコードID_SEVERITY_F

レコードID_TIME_F

レコードID_UOWID

レコードID_UOWID_F

レコードID_UOW_INST

レコードID_UOW_INST_F

レコードID_PFM - Manager名_SEC

レコードID_PFM - Manager名_MSEC

6.9 レコードの注意事項

レコードを取得する場合の注意事項を次に示します。

データを取得できない場合のレコード生成結果

フィールドに格納するデータを取得できない場合のレコード生成結果について説明します。パフォーマンスデータの収集時にエラーが発生した場合や，生成したレコードに監視対象がサポートしていないフィールドが含まれていた場合，レコードの生成結果は次のようになります。

レコードが生成されない
次の場合，レコードは生成されません。

ODBCキーフィールドとして定義されたフィールドに格納するパフォーマンスデータをHTM - Agent for NASが取得できない場合

HTM - Agent for NASがパフォーマンスデータの取得にCollection Intervalで設定した時間を超過した場合

値が「0」のフィールドを持つレコードが生成される
計算値を格納する数値型のフィールドに対して，HTM - Agent for NASが計算した結果が負の値となった場合，値が「0」のフィールドを持つレコードが生成されます。この場合，共通メッセージログに「KAVF24154-W 0の値を設定したフィールドを持つレコードを生成しました」と出力されます。

6.10 レコード一覧

ここでは，HTM - Agent for NASで収集できるレコードの一覧を記載します。

HTM - Agent for NASで収集できるレコードおよびそのレコードに格納される情報を，レコード名順およびレコードID順で次の表に示します。

表6-12 HTM - Agent for NASのレコード（レコード名）一覧

レコード名 | レコードID | 格納される情報 | 参照先
Channel Node Configuration | PD_CHC | NASシステムの構成情報。 | 6.10.1 Channel Node Configuration（PD_CHC）
Channel Node Platform Configuration | PD_CPC | NASシステムのプラットフォームの構成情報。 | 6.10.2 Channel Node Platform Configuration（PD_CPC）
Device Detail | PI_DEVD | NASシステム上のローカルディスクデバイスの使用状況についての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。 | 6.10.3 Device Detail（PI_DEVD）
Device Summary | PI_DEVS | NASシステム上の論理ユニットとして定義されたすべてのローカルディスクデバイスの使用状況についての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータの合計。 | 6.10.4 Device Summary（PI_DEVS）
File System Configuration | PD_FSC | ファイルシステムと論理デバイスのマッピング構成情報。 | 6.10.5 File System Configuration（PD_FSC）
File System Detail - Local | PD_FSL | NASシステム上のローカルファイルシステムの容量についての，ある時点での状態を示すパフォーマンスデータ。 | 6.10.6 File System Detail - Local（PD_FSL）
IP Address Configuration | PD_IAC | NASシステムのIPアドレス構成情報。 | 6.10.7 IP Address Configuration（PD_IAC）
Process Detail | PD | NASシステム上で動作しているプロセスについての，ある時点での状態を示すパフォーマンスデータ。 | 6.10.8 Process Detail（PD）
System Summary Overview | PI | NASシステム全体についての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。 | 6.10.9 System Summary Overview（PI）

表6-13 HTM - Agent for NASのレコード（レコードID）一覧

レコードID | レコード名 | 格納される情報 | 参照先
PD | Process Detail | NASシステム上で動作しているプロセスについての，ある時点での状態を示すパフォーマンスデータ。 | 6.10.8 Process Detail（PD）
PD_CHC | Channel Node Configuration | NASシステムの構成情報。 | 6.10.1 Channel Node Configuration（PD_CHC）
PD_CPC | Channel Node Platform Configuration | NASシステムのプラットフォームの構成情報。 | 6.10.2 Channel Node Platform Configuration（PD_CPC）
PD_FSC | File System Configuration | ファイルシステムと論理デバイスのマッピング構成情報。 | 6.10.5 File System Configuration（PD_FSC）
PD_FSL | File System Detail - Local | NASシステム上のローカルファイルシステムの容量についての，ある時点での状態を示すパフォーマンスデータ。 | 6.10.6 File System Detail - Local（PD_FSL）
PD_IAC | IP Address Configuration | NASシステムのIPアドレス構成情報。 | 6.10.7 IP Address Configuration（PD_IAC）
PI | System Summary Overview | NASシステム全体についての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。 | 6.10.9 System Summary Overview（PI）
PI_DEVD | Device Detail | NASシステム上のローカルディスクデバイスの使用状況についての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。 | 6.10.3 Device Detail（PI_DEVD）
PI_DEVS | Device Summary | NASシステム上の論理ユニットとして定義されたすべてのローカルディスクデバイスの使用状況についての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータの合計。 | 6.10.4 Device Summary（PI_DEVS）

この節の構成

6.10.1 Channel Node Configuration（PD_CHC）

6.10.2 Channel Node Platform Configuration（PD_CPC）

6.10.3 Device Detail（PI_DEVD）

6.10.4 Device Summary（PI_DEVS）

6.10.5 File System Configuration（PD_FSC）

6.10.6 File System Detail - Local（PD_FSL）

6.10.7 IP Address Configuration（PD_IAC）

6.10.8 Process Detail（PD）

6.10.9 System Summary Overview（PI）

6.10.1 Channel Node Configuration（PD_CHC）

機能

Channel Node Configuration（PD_CHC）レコードには，NASシステムの構成情報を示すパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 3600 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | Yes | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

NASシステム構成が構築されてから変更されるまで。

レコードサイズ

固定部：937バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名
（PFM - Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
データソース

CHN Number
（CHN_NUMBER）
NASシステムのチャネルノード番号。
－
ulong
No
－

Host Name
（HOST_NAME）
NASシステムのホスト名称。
－
string(256)
No
－

Record Time
（RECORD_TIME）
レコードが記録されたグリニッジ標準時。
－
time_t
No
－

Record Type
（INPUT_RECORD_TYPE）
レコードタイプ識別子。常に「CHC」。
－
string(8)
No
－

6.10.2 Channel Node Platform Configuration（PD_CPC）

機能

Channel Node Platform Configuration（PD_CPC）レコードには，NASシステムのプラットフォーム構成情報を示すパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 3600 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | Yes | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

NASシステムのプラットフォーム構成が構築されてから変更されるまで。

レコードサイズ

固定部：1,111バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名
（PFM - Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
データソース

Host Name
（HOST_NAME）
NASシステムのホスト名称。
－
string(256)
No
－

IP Address
（IP_ADDRESS）
HTM - Agent for NASのインスタンス構築時にdestination_addressまたはdetour_addressで指定した監視対象NASシステムのIPアドレスのうち，レコード生成時にHTM - Agent for NASが監視対象NASシステムとの接続に使用しているIPアドレス。
－
string(50)
No
－

OS Name
（OS_NAME）
NASシステムのOS名称。
－
string(64)
No
－

OS Version
（OS_VERSION）
NASシステムのOSバージョン。
－
string(64)
No
－

Record Time
（RECORD_TIME）
レコードが記録されたグリニッジ標準時。
－
time_t
No
－

Record Type
（INPUT_RECORD_TYPE）
レコードタイプ識別子。常に「CPC」。
－
string(8)
No
－

6.10.3 Device Detail（PI_DEVD）

機能

Device Detail（PI_DEVD）レコードには，NASシステム上のローカルディスクデバイスの使用状況の，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが論理ユニット単位で格納されます。Device Detail（PI_DEVD）レコードは，パフォーマンスデータを収集するごとに，論理ユニットとして定義されている1つのローカルディスクデバイスにつき1件のレコードが作成されます。このレコードは，マルチインスタンスレコードです。HTM - Agent for NASが起動されてから最初の情報採取契機，およびNASシステムが起動されてからの最初の情報採取契機では，このレコードは作成されません。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | Yes | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_DEVD_DEVICE_NAME

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：677バイト

可変部：624バイト

フィールド

PFM - View名
（PFM - Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
データソース

Device Name
（DEVICE_NAME）
ローカルディスクデバイス名。
COPY
string(128)
No
－

Host Name
（HOST_NAME）
NASシステムのホスト名称。
COPY
string(256)
No
－

I/O Mbytes
（TOTAL_IO_MBYTES）
論理ユニットのブロックI/O処理の合計転送サイズ（メガバイト単位）。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
TOTAL_READ_MBYTES + TOTAL_WRITE_MBYTES

Interval
（INTERVAL）
Device Detail（PI_DEVD）レコードが格納されたインターバルの秒数。採取した情報が不正な場合は0を設定。
COPY
double
No
－

Mbytes Xferd/sec
（MBYTES_TRANSFERRED_PER_SECOND）
論理ユニットのブロックI/O平均速度（1秒当たりのメガバイト数）。
%
double
No
TOTAL_IO_MBYTES / INTERVAL

Read Mbytes
（TOTAL_READ_MBYTES）
論理ユニットのブロック読み取り処理の転送サイズ（メガバイト単位）。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
－

Read Ops
（READ_OPS）
論理ユニットの読み取り処理が発生した回数。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
－

Read Ops %
（READ_OPS_PERCENT）
論理ユニットのI/O処理のうち，読み取り処理の割合。
%
float
No
READ_OPS
/TOTAL_IO_OPS * 100

Read Ops/sec
（READ_OPS_PER_SECOND）
論理ユニットの読み取り処理が発生した頻度（1秒当たりの回数）。
%
double
No
READ_OPS / INTERVAL

Record Time
（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。
COPY
time_t
No
－

Record Type
（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード種別。常に「DEVD」。
COPY
char(8)
No
－

Total I/O Ops
（TOTAL_IO_OPS）
論理ユニットのI/O処理が発生した回数。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
－

Total I/O Ops/sec
（TOTAL_IO_OPS_PER_SECOND）
論理ユニットのI/O処理が発生した頻度（1秒当たりの回数）。
%
double
No
TOTAL_IO_OPS / INTERVAL

Write Mbytes
（TOTAL_WRITE_MBYTES）
論理ユニットのブロック書き込み処理の転送サイズ（メガバイト単位）。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
－

Write Ops
（WRITE_OPS）
論理ユニットの書き込み処理が発生した回数。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
－

Write Ops %
（WRITE_OPS_PERCENT）
論理ユニットのI/O処理のうち，書き込み処理の割合。
%
float
No
WRITE_OPS
/TOTAL_IO_OPS * 100

Write Ops/sec
（WRITE_OPS_PER_SECOND）
論理ユニットの書き込み処理が発生した頻度（1秒当たりの回数）。
%
double
No
WRITE_OPS / INTERVAL

6.10.4 Device Summary（PI_DEVS）

機能

Device Summary（PI_DEVS）レコードには，NASシステム上の論理ユニットとして定義されたすべてのローカルディスクデバイスの使用状況についての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータの合計が格納されます。HTM - Agent for NASが起動されてから最初の情報採取契機，およびNASシステムが起動されてからの最初の情報採取契機では，このレコードは作成されません。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：1,177バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名
（PFM - Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
データソース

Devices
（DEVICE_COUNT）
ローカルディスクデバイスの数。
COPY
ulong
No
－

Host Name
（HOST_NAME）
NASシステムのホスト名称。
COPY
string(256)
No
－

I/O Mbytes
（TOTAL_IO_MBYTES）
論理ユニットのブロックI/O処理の合計転送サイズ（メガバイト単位）。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
TOTAL_READ_MBYTES + TOTAL_WRITE_MBYTES

Interval
（INTERVAL）
Device Summary（PI_DEVS）レコードが格納されたインターバルの秒数。採取した情報が不正な場合は0を設定。
COPY
double
No
－

Mbytes Xferd/sec
（MBYTES_TRANSFERRED_PER_SECOND）
論理ユニットのブロックI/Oの平均速度（1秒当たりのメガバイト数）。
%
double
No
TOTAL_IO_MBYTES / INTERVAL

Read Mbytes
（TOTAL_READ_MBYTES）
論理ユニットのブロック読み取り処理の転送サイズ（メガバイト単位）。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
－

Read Ops
（READ_OPS）
論理ユニットの読み取り処理が発生した回数。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
－

Read Ops %
（READ_OPS_PERCENT）
論理ユニットのI/O処理のうち，読み取り処理の割合。
%
float
No
READ_OPS
/TOTAL_IO_OPS * 100

Read Ops/sec
（READ_OPS_PER_SECOND）
論理ユニットの読み取り処理が発生した頻度（1秒当たりの回数）。
%
double
No
READ_OPS / INTERVAL

Record Time
（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。
COPY
time_t
No
－

Record Type
（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード種別。常に「DEVS」。
COPY
char(8)
No
－

Total I/O Ops
（TOTAL_IO_OPS）
論理ユニットのI/O処理が発生した回数。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
－

Total I/O Ops/sec
（TOTAL_IO_OPS_PER_SECOND）
論理ユニットのI/O処理が発生した頻度（1秒当たりの回数）。
%
double
No
TOTAL_IO_OPS / INTERVAL

Write Mbytes
（TOTAL_WRITE_MBYTES）
論理ユニットのブロック書き込み処理の転送サイズ（メガバイト単位）。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
－

Write Ops
（WRITE_OPS）
論理ユニットの書き込み処理が発生した回数。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
－

Write Ops %
（WRITE_OPS_PERCENT）
論理ユニットのI/O処理のうち，書き込み処理の割合。
%
float
No
WRITE_OPS
/TOTAL_IO_OPS * 100

Write Ops/sec
（WRITE_OPS_PER_SECOND）
論理ユニットの書き込み処理が発生した頻度（1秒当たりの回数）。
%
double
No
WRITE_OPS / INTERVAL

6.10.5 File System Configuration（PD_FSC）

機能

File System Configuration（PD_FSC）レコードには，ファイルシステムと論理デバイスとのマッピング構成情報を示すパフォーマンスデータが格納されます。1つの論理デバイスにつき1件のレコードが作成されます。このレコードは，マルチインスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 3600 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | Yes | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PD_FSC_DEVICE_NAME，PD_FSC_FILE_SYSTEM_NAME，PD_FSC_PORT_NUMBER，PD_FSC_LDEV_NUMBER，PD_FSC_SERIAL_NUMBER，PD_FSC_UNIT_ID，PD_FSC_VENDOR_ID

ライフタイム

ファイルシステムと論理デバイスとのマッピング構成が構築されてから変更されるまで。

レコードサイズ

固定部：677バイト

可変部：1,779バイト

フィールド

PFM - View名
（PFM - Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
データソース

Device Name
（DEVICE_NAME）
デバイススペシャルファイル名。
－
string(128)
No
－

File System Name
（FILE_SYSTEM_NAME）
ファイルシステムのマウントポイント。
－
string(1024)
No
－

Host Name
（HOST_NAME）
NASシステムのホスト名称。
－
string(256)
No
－

LDEV Number
（LDEV_NUMBER）
論理デバイス番号（ストレージシステム側）（16進数）。
格納形式は次のとおり。
CU番号（2文字）:LDEVID（2文字）
（例）
01:0F
－
string(16)
No
－

LU Number
（LU_NUMBER）
論理ユニット番号（ホスト側）（10進数）。
－
word
No
－

Port Number
（PORT_NUMBER）
ポート番号（ストレージシステム側）。
（例）
CL1-A;0
－
string(64)
No
－

Product ID
（PRODUCT_ID）
エミュレーションタイプ。
（例）
OPEN-9
－
string(64)
No
－

Product Name
（PRODUCT_NAME）
ストレージシステムの製品名称。※
－
string(64)
No
－

RAID ID
（RAID_ID）
ストレージシステムの機種を表す文字列。
－
string(64)
No
－

Record Time
（RECORD_TIME）
レコードが記録されたグリニッジ標準時。
－
time_t
No
－

Record Type
（INPUT_RECORD_TYPE）
レコードタイプ識別子。常に「FSC」。
－
string(8)
No
－

Serial Number
（SERIAL_NUMBER）
ストレージシステムのシリアル番号。
:装置ID
（10進数，前0なし）
－
string(32)
No
－

Unit ID
（UNIT_ID）
ユニット識別子。
（例）
0x08
－
unsigned char
No
－

Vendor ID
（VENDOR_ID）
ベンダー名。
－
string(64)
No
－

注※

外部接続されているストレージシステムがHitachi AMS2010またはHitachi AMS2100の場合，Product Nameフィールドの値はどちらも「AMS2100」となります。

6.10.6 File System Detail - Local（PD_FSL）

機能

File System Detail - Local（PD_FSL）レコードには，NASシステム上のローカルファイルシステムの容量についての，ある時点での状態を示すパフォーマンスデータが格納されます。1つのローカルファイルシステムごとに1件のレコードが作成されます。このレコードは，マルチインスタンスレコードです。

注意

特殊なファイルシステムでは，値が採取できない場合があります。例えば，リモートホスト名が取得できないリモートファイルシステムは，ローカルファイルシステムとして扱われる場合があります。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 3600 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | Yes | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PD_FSL_FILE_SYSTEM_NAME

ライフタイム

NASシステムにローカルファイルシステムがマウントされてからアンマウントされるまで。

レコードサイズ

固定部：677バイト

可変部：1,520バイト

フィールド

PFM - View名
（PFM - Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
データソース

Block Size
（BLOCKSIZE）
ローカルファイルシステムのブロックサイズ（バイト単位）。512固定。
－
ulong
No
－

Blocks Free
（TOTAL_BLOCKS_FREE）
ローカルファイルシステムの使用していないブロック数。
－
double
No
－

Blocks in Use
（TOTAL_BLOCKS_IN_USE）
ローカルファイルシステムの使用しているブロック数。
－
double
No
－

Device Name
（DEVICE_NAME）
ファイルシステムが構築されているデバイス名。
－
string(128)
No
－

File System Name
（FILE_SYSTEM_NAME）
ファイルシステムのマウントポイント。
－
string(1024)
No
－

File System Type
（FILE_SYSTEM_TYPE）
ファイルシステムタイプ。
（例）
UFS，HFS
－
string(20)
No
－

Host Name
（HOST_NAME）
NASシステムのホスト名称。
－
string(256)
No
－

Mbytes Free
（TOTAL_MBYTES_FREE）
ローカルファイルシステムのうち使用していないメガバイト数。
－
double
No
TOTAL_SIZE_IN_MBYTES - TOTAL_MBYTES_IN_USE

Mbytes Free %
（TOTAL_MBYTES_FREE_PERCENT）
ローカルファイルシステムのうち使用していないメガバイト数の割合。
－
float
No
TOTAL_MBYTES_FREE
/ TOTAL_SIZE_IN_MBYTES
* 100

Mbytes in Use
（TOTAL_MBYTES_IN_USE）
ローカルファイルシステムのうち使用しているメガバイト数。
－
double
No
－

Mbytes in Use %
（TOTAL_MBYTES_IN_USE_PERCENT）
ローカルファイルシステムのうち使用しているメガバイト数の割合。
－
float
No
TOTAL_MBYTES_IN_USE
/ TOTAL_SIZE_IN_MBYTES
* 100

Record Time
（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。
－
time_t
No
－

Record Type
（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード種別。常に「FSL」。
－
char(8)
No
－

Total Inodes
（TOTAL_NUMBER_OF_INODES）
ローカルファイルシステムのiノード数。
－
double
No
－

Total Inodes Free
（TOTAL_INODES_FREE）
ローカルファイルシステムのうち使用していないiノード数。
－
double
No
TOTAL_NUMBER_OF_INODES - TOTAL_INODES_IN_USE

Total Inodes Free %
（TOTAL_INODES_FREE_PERCENT）
ローカルファイルシステムのうち使用していないiノード数の割合。
－
float
No
TOTAL_INODES_FREE
/ TOTAL_NUMBER_OF_INODES * 100

Total Inodes in Use
（TOTAL_INODES_IN_USE）
ローカルファイルシステムのうち使用しているiノード数。
－
double
No
－

Total Inodes in Use %
（TOTAL_INODES_IN_USE_PERCENT）
ローカルファイルシステムのうち使用しているiノード数の割合。
－
float
No
TOTAL_INODES_IN_USE /
TOTAL_NUMBER_OF_INODES
* 100

Total Size Blocks
（TOTAL_SIZE_IN_BLOCKS）
ファイルシステムのブロック数。
－
double
No
－

Total Size Mbytes
（TOTAL_SIZE_IN_MBYTES）
ファイルシステムのメガバイト数。
－
double
No
－

6.10.7 IP Address Configuration（PD_IAC）

機能

IP Address Configuration（PD_IAC）レコードには，NASシステムのIPアドレス構成情報を示すパフォーマンスデータが格納されます。このレコードはマルチインスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 3600 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | Yes | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PD_IAC_IP_ADDRESS

ライフタイム

NASシステムのIPアドレス構成が構築されてから変更されるまで。

レコードサイズ

固定部：677バイト

可変部：326バイト

フィールド

PFM - View名
（PFM - Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
データソース

Host Name
（HOST_NAME）
NASシステムのホスト名称。
－
string(256)
No
－

IP Address
（IP_ADDRESS）
NASシステムが保持しているIPアドレス。
－
string(50)
No
－

Record Time
（RECORD_TIME）
レコードが記録されたグリニッジ標準時。
－
time_t
No
－

Record Type
（INPUT_RECORD_TYPE）
レコードタイプ識別子。常に「IAC」。
－
string(8)
No
－

Sub Net Mask
（SUB_NET_MASK）
NASシステムのサブネットマスク。※
－
string(20)
No
－

注※

IPv6アドレスの場合は，格納されません。

6.10.8 Process Detail（PD）

機能

Process Detail（PD）レコードには，NASシステム上で動作しているプロセスについての，ある時点での状態を示すパフォーマンスデータが格納されます。ただし，パフォーマンスデータを収集したある時点から，次に収集する間にプロセスが終了した場合，そのプロセスのパフォーマンスデータは収集されません。

Process Detail（PD）レコードは，システムで実行中の1つのプロセスごとに１件のレコードが作成されます。このレコードは，マルチインスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PD_PID

ライフタイム

NASシステム上で動作するプロセスが実行されてから終了するまで。

レコードサイズ

固定部：677バイト

可変部：809バイト

フィールド

PFM - View名
（PFM - Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
データソース

Argument List
（ARGUMENT_LIST）
プロセスの引数。
－
string(120)
No
－

CPU %
（CPU_PERCENT_USED）
プロセスのCPU使用率。
－
float
No
－

Elapsed Time
（ELAPSED_TIME）
プロセス起動からの経過時間。
－
double
No
－

Group ID
（GROUP_ID）
プロセスの実効グループID。
－
long
No
－

Group Name
（GROUP_NAME）
プロセスの実効グループ名。
NAS Managerのバージョンが05-00以降の場合は，使用できない。
－
string(36)
No
－

Host Name
（HOST_NAME）
NASシステムのホスト名称。
－
string(256)
No
－

Major Faults
（MAJOR_FAULTS）
プロセス起動からの，物理ページフォールトが発生した回数。
－
double
No
－

Minor Faults
（MINOR_FAULTS）
プロセス起動からの，論理ページフォールトが発生した回数。
－
double
No
－

Niceness
（NICENESS）
プロセスのナイス値。
－
long
No
－

Parent PID
（PARENT_PID）
親プロセスのプロセスID。
－
long
No
－

Parent Process List
（PARENT_PROCESS_LIST）
プロセスの親プロセスリスト。
－
string(128)
No
－

PID
（PID）
プロセスID。
－
long
No
－

Priority
（PRIORITY）
プロセスの優先順位。
－
long
No
－

Process Group ID
（PROCESS_GROUP_ID）
プロセスグループID。
－
long
No
－

Program Name
（PROGRAM_NAME）
実行しているプログラム名。
－
string(32)
No
－

Program PID
（PROGRAM_PID）
実行しているプログラム名とプロセスID。
－
string(43)
No
PROGRAM_NAME + "/" + PID

Real Memory Kbytes
（REAL_MEMORY_KBYTES）
使用しているプロセスの実メモリーサイズ（キロバイト単位）。
－
ulong
No
－

Real User ID
（REAL_USER_ID）
プロセスの実ユーザーID。
－
long
No
－

Real User Name
（REAL_USER_NAME）
プロセスの実ユーザー名。
NAS Managerのバージョンが05-00以降の場合は，使用できない。
－
string(36)
No
－

Record Time
（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。
－
time_t
No
－

Record Type
（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード種別。常に「PD」。
－
char(8)
No
－

Start Time
（START_TIME）
プロセスの開始時刻。
－
time_t
No
－

State
（STATE）
プロセスの状態。
－
string(10)
No
－

Terminal Name
（TERMINAL_NAME）
実行された端末名。
－
string(40)
No
－

Total Process Kbytes
（TOTAL_PROCESS_KBYTES）
プロセスのサイズ（キロバイト単位）。
この値は，プロセスのデータサイズおよびスタックのセグメントサイズを連結させたサイズ。
－
ulong
No
－

User ID
（USER_ID）
プロセスの実効ユーザーID。
－
long
No
－

User Name
（USER_NAME）
プロセスの実効ユーザー名。
NAS Managerのバージョンが05-00以降の場合は，使用できない。
－
string(36)
No
－

6.10.9 System Summary Overview（PI）

機能

System Summary Overview（PI）レコードには，NASシステム全体についての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。HTM - Agent for NASが起動されてから最初の情報採取契機，およびNASシステムが起動されてからの最初の情報採取契機では，このレコードは作成されません。

注意

NASシステムは，sarコマンドで取得する情報を日単位で管理しています。sarコマンドで取得する情報は，00：00から一定時間遅れて作成が開始されます。この情報が作成されていない状態でHTM - Agent for NASがSystem Summary Overview（PI）レコードの情報収集を開始した場合，情報収集に失敗し，共通メッセージログに「KAVF24139-W」および「KAVF24140-W」のメッセージが出力されます。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | Yes | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：1,721バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名
（PFM - Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
データソース

1-Minute Run Queue Avg
（ONE_MINUTE_RUN_QUEUE_AVG）
最近1分間に実行キュー内およびディスクI/Oキュー内で待機していたプロセス数の平均。
%
float
No
－

5-Minute Run Queue Avg
（FIVE_MINUTE_RUN_QUEUE_AVG）
最近5分間に実行キュー内およびディスクI/Oキュー内で待機していたプロセス数の平均。
%
float
No
－

15-Minute Run Queue Avg
（FIFTEEN_MINUTE_RUN_QUEUE_AVG）
最近15分間に実行キュー内およびディスクI/Oキュー内で待機していたプロセス数の平均。
%
float
No
－

Active CPUs
（NUMBER_OF_ACTIVE_CPUS）
プロセッサ数。
COPY
ulong
No
－

Alloc Mem %
（ALLOCATED_MEMORY_PERCENT）
NASシステムが搭載している実メモリーのうち使用している実メモリーの割合（メガバイト単位）。
%
float
No
ALLOCATED_MEMORY_MBYTES / TOTAL_MEMORY_MBYTES * 100

Alloc Mem Mbytes
（ALLOCATED_MEMORY_MBYTES）
NASシステムが搭載している実メモリーのうち，使用している実メモリーのメガバイト数。
AVG
float
No
TOTAL_MEMORY_MBYTES - FREE_MEMORY_MBYTES

Block I/O Ops
（BLOCKIO_IO_OPS）
ブロックI/O処理が発生した回数。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
BLOCKIO_READ_OPS + BLOCKIO_WRITE_OPS

Block Read Ops
（BLOCKIO_READ_OPS）
ブロック読み取り処理が発生した回数。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
－

Block Read Ops/sec
（BLOCKIO_READ_OPS_PER_SECOND）
ブロック読み取り処理が発生した頻度（1秒当たりの回数）。
%
double
No
BLOCKIO_READ_OPS / INTERVAL

Block Write Ops
（BLOCKIO_WRITE_OPS）
ブロック書き込み処理が発生した回数。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
－

Block Write Ops/sec
（BLOCKIO_WRITE_OPS_PER_SECOND）
ブロック書き込み処理が発生した頻度（1秒当たりの回数）。
%
double
No
BLOCKIO_WRITE_OPS / INTERVAL

Boot Time
（CURRENT_SYSTEM_BOOT_TIME）
NASシステムの最後のブート時刻。
COPY
time_t
No
－

Context Switches
（CONTEXT_SWITCHES）
コンテキストスイッチが実行された回数。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
－

Context Switches/sec
（CONTEXT_SWITCHES_PER_SECOND）
コンテキストスイッチが実行された頻度（1秒当たりの回数）。
%
double
No
CONTEXT_SWITCHES / INTERVAL

CPU %
（KERNELMODE_USERMODE_PERCENT）
CPU使用率。
%
float
No
(TOTAL_KERNELMODE_TIME + TOTAL_USERMODE_TIME) / (TOTAL_KERNELMODE_TIME + TOTAL_USERMODE_TIME + TOTAL_IDLE_TIME) * 100

Free Memory %
（FREE_MEMORY_PERCENT）
NASシステムが搭載している実メモリーのうち，使用していない実メモリーの割合。
%
float
No
FREE_MEMORY_MBYTES / TOTAL_MEMORY_MBYTES * 100

Free Memory Mbytes
（FREE_MEMORY_MBYTES）
NASシステムが搭載している実メモリーのうち，使用していない実メモリーのメガバイト数。
AVG
float
No
－

Host Name
（HOST_NAME）
NASシステムのホスト名称。
COPY
string(256)
No
－

ICMP Pkts In
（ICMP_PACKETS_IN）
受信したIPv4およびIPv6プロトコルのICMPパケット数。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
－

ICMP Pkts Out
（ICMP_PACKETS_OUT）
送信したIPv4およびIPv6プロトコルのICMPパケット数。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
－

Idle %
（IDLE_TIME_PERCENT）
CPUのアイドル状態だった時間の割合。
%
float
No
TOTAL_IDLE_TIME / (TOTAL_IDLE_TIME + TOTAL_USERMODE_TIME + TOTAL_KERNELMODE_TIME) * 100

Interrupts
（INTERRUPTS）
割り込みが発生した回数。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
－

Interrupts/sec
（INTERRUPTS_PER_SECOND）
割り込みが発生した頻度（1秒当たりの回数）。
%
double
No
INTERRUPTS / INTERVAL

Interval
（INTERVAL）
System Summary Overview (PI)レコードが格納されたインターバルの秒数。採取した情報が不正な場合は0を設定。
COPY
double
No
－

IP Pkts In
（IP_PACKETS_IN）
受信したIPv4およびIPv6プロトコルのIPパケット数。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
－

IP Pkts Out
（IP_PACKETS_OUT）
送信したIPv4およびIPv6プロトコルのIPパケット数。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
－

Kernel CPU %
（KERNELMODE_PERCENT）
CPUがカーネルモードで動作した時間の割合。
%
float
No
TOTAL_KERNELMODE_TIME / (TOTAL_IDLE_TIME + TOTAL_USERMODE_TIME + TOTAL_KERNELMODE_TIME) * 100

Physical I/O Ops
（PHYSICAL_IO_OPS）
物理I/O処理が発生した回数。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
PHYSICAL_READ_OPS + PHYSICAL_WRITE_OPS

Physical Read Ops
（PHYSICAL_READ_OPS）
物理読み取り処理が発生した回数。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
－

Physical Write Ops
（PHYSICAL_WRITE_OPS）
物理書き込み処理が発生した回数。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
－

Processes
（CURRENT_PROCESS_COUNT）
システム内のプロセス数。
AVG
ulong
No
－

Record Time
（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。
COPY
time_t
No
－

Record Type
（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード種別。常に「PI」。
COPY
char(8)
No
－

Run Queue
（PROCESSES_IN_RUN_QUEUE）
実行キュー内およびディスクI/Oキュー内で待機しているプロセス数。
AVG
float
No
－

System Up Time
（CURRENT_BOOT_SYSTEM_UP_TIME）
NASシステムの最後にブートされてからの時間。
COPY
string(24)
No
－

TCP Pkts In
（TCP_PACKETS_IN）
受信したIPv4およびIPv6プロトコルのTCPパケット数。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
－

TCP Pkts Out
（TCP_PACKETS_OUT）
送信したIPv4およびIPv6プロトコルのTCPパケット数。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
－

Total Idle Time
（TOTAL_IDLE_TIME）
CPUがアイドル状態だった時間。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
utime
No
－

Total Kernel-mode Time
（TOTAL_KERNELMODE_TIME）
カーネルモードで動作した時間。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
utime
No
－

Total Physical Memory Mbytes
（TOTAL_MEMORY_MBYTES）
実メモリーのメガバイト数。
COPY
float
No
－

Total Pkts
（TOTAL_PACKETS）
送信および受信したIPv4およびIPv6プロトコルのパケット数の合計。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
TOTAL_PACKETS_IN + TOTAL_PACKETS_OUT

Total Pkts In
（TOTAL_PACKETS_IN）
受信したIPv4およびIPv6プロトコルのパケット数。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
IP_PACKETS_IN

Total Pkts Out
（TOTAL_PACKETS_OUT）
送信したIPv4およびIPv6プロトコルのパケット数。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
IP_PACKETS_OUT

Total User-mode Time
（TOTAL_USERMODE_TIME）
CPUがユーザーモードで動作した時間。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
utime
No
－

UDP Pkts In
（UDP_PACKETS_IN）
受信したIPv4およびIPv6プロトコルのUDPパケット数。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
－

UDP Pkts Out
（UDP_PACKETS_OUT）
送信したIPv4およびIPv6プロトコルのUDPパケット数。採取した情報が不正な場合は0を設定。
AVG
double
No
－

User CPU %
（USERMODE_PERCENT）
CPUがユーザーモードで動作した時間の割合。
%
float
No
TOTAL_USERMODE_TIME / (TOTAL_IDLE_TIME + TOTAL_USERMODE_TIME + TOTAL_KERNELMODE_TIME) * 100

Users
（CURRENT_USER_COUNT）
実ユーザー数。
AVG
ulong
No
－

7. メッセージ

この章では，HTM - Agent for NASの運用時に出力されるメッセージについて説明します。インストール時に出力されるメッセージについては，「2.7 インストール時に出力されるメッセージ」（Windowsの場合）または「3.7 インストール時に出力されるメッセージ」（UNIXの場合）を参照してください。

この章の構成

7.1 メッセージの形式

7.2 メッセージの出力先一覧

7.3 syslogとWindowsイベントログの一覧

7.4 メッセージ一覧

7.1 メッセージの形式

HTM - Agent for NASが出力するメッセージの形式と，マニュアルでの記載形式を示します。

この節の構成

7.1.1 メッセージの出力形式

7.1.2 メッセージの記載形式

7.1.1 メッセージの出力形式

HTM - Agent for NASが出力するメッセージの形式を説明します。メッセージは，メッセージIDとそれに続くメッセージテキストで構成されます。形式を次に示します。

KAVFnnnnn-Yメッセージテキスト

メッセージIDは，次の内容を示しています。

K

システム識別子を示します。

AVF

PFM - Agentのメッセージであることを示します。

nnnnn

メッセージの通し番号を示します。HTM - Agent for NASのメッセージ番号は，「24xxx」です。

Y

メッセージの種類を示します。

E：エラー
処理は中断されます。

W：警告
メッセージ出力後，処理は続けられます。

I：情報
ユーザーに情報を知らせます。

Q：応答
ユーザーに応答を促します。

メッセージの種類とsyslogのpriorityレベルとの対応を次に示します。

-E

レベル：LOG_ERR

意味：エラーメッセージ。

-W

レベル：LOG_WARNING

意味：警告メッセージ。

-I

レベル：LOG_INFO

意味：付加情報メッセージ。

-Q

（出力されない）

メッセージの種類とWindowsイベントログの種類との対応を次に示します。

-E

レベル：エラー

意味：エラーメッセージ。

-W

レベル：警告

意味：警告メッセージ。

-I

レベル：情報

意味：付加情報メッセージ。

-Q

（出力されない）

7.1.2 メッセージの記載形式

このマニュアルでのメッセージの記載形式を示します。メッセージテキストで斜体になっている部分は，メッセージが表示される状況によって表示内容が変わることを示しています。また，メッセージをメッセージID順に記載しています。記載形式の例を次に示します。

表7-1 メッセージの記載形式

メッセージID
メッセージテキスト
説明

メッセージID
英語メッセージテキスト※
日本語メッセージテキスト※
メッセージの説明文

(S)

システムの処置を示します。

(O)

メッセージが表示されたときに，オペレーターが取る処置を示します。

注※

プロダクト名表示機能を有効に設定している場合，メッセージテキストのサービスキーには，プロダクト名が表示されます。

重要

運用中にトラブルが発生した場合には，「8. トラブルへの対処方法」を参照してログ情報を採取し，初期調査をしてください。

トラブル要因の初期調査をする場合は，OSのログ情報（Windowsの場合はWindowsイベントログ，UNIXの場合はsyslog）や，HTM - Agent for NASが出力する各種ログ情報を参照してください。これらのログ情報でトラブル発生時間帯の内容を参照して，トラブルを回避したり，トラブルに対処したりしてください。また，トラブルが発生するまでの操作方法などを記録してください。同時に，できるだけ再現性の有無を確認するようにしてください。

7.2 メッセージの出力先一覧

ここでは，HTM - Agent for NASが出力する各メッセージの出力先を一覧で示します。

表中では，出力先を凡例のように表記しています。

（凡例）

○：出力する

－：出力しない

表7-2 HTM - Agent for NASのメッセージの出力先一覧

メッセージID | 出力先
syslog | Windowsイベントログ | 共通メッセージログ | 標準出力 | 標準エラー出力
KAVF24001 | ○ | ○ | ○ | － | －
KAVF24002 | ○ | ○ | ○ | － | －
KAVF24003 | ○ | ○ | ○ | － | －
KAVF24004 | ○ | ○ | ○ | － | －
KAVF24100 | － | － | ○ | － | －
KAVF24101 | ○ | ○ | ○ | － | －
KAVF24105 | ○ | ○ | ○ | － | －
KAVF24107 | ○ | ○ | ○ | － | －
KAVF24112 | ○ | ○ | ○ | － | －
KAVF24113 | － | － | ○ | － | －
KAVF24114 | ○ | ○ | ○ | － | －
KAVF24116 | ○ | ○ | ○ | － | －
KAVF24118 | － | － | ○ | － | －
KAVF24120 | ○ | ○ | ○ | － | －
KAVF24121 | ○ | ○ | ○ | － | －
KAVF24122 | ○ | ○ | ○ | － | －
KAVF24130 | ○ | ○ | ○ | － | －
KAVF24131 | － | － | ○ | － | －
KAVF24132 | － | － | ○ | － | －
KAVF24133 | － | － | ○ | － | －
KAVF24134 | － | － | ○ | － | －
KAVF24135 | － | － | ○ | － | －
KAVF24137 | － | － | ○ | － | －
KAVF24138 | － | － | ○ | － | －
KAVF24139 | － | － | ○ | － | －
KAVF24140 | － | － | ○ | － | －
KAVF24150 | ○ | ○ | ○ | － | －
KAVF24151 | － | － | ○ | － | －
KAVF24152 | － | － | ○ | － | －
KAVF24153 | － | － | ○ | － | －
KAVF24154 | － | － | ○ | － | －
KAVF24155 | － | － | ○ | － | －
KAVF24901 | － | － | ○ | － | ○
KAVF24902 | － | － | ○ | － | ○
KAVF24903 | － | － | － | ○ | －
KAVF24904 | － | － | ○ | － | ○
KAVF24905 | － | － | ○ | － | ○

7.3 syslogとWindowsイベントログの一覧

ここでは，HTM - Agent for NASがsyslogとWindowsイベントログに出力するメッセージ情報の一覧を示します。

syslogは，syslogファイルに出力されます。syslogファイルの格納場所については，syslogデーモンコンフィギュレーションファイル（デフォルトは/etc/syslogd.conf）を参照してください。

Windowsイベントログは，［イベントビューア］ウィンドウのアプリケーションログに表示されます。

［イベントビューア］ウィンドウは，次の方法で表示できます。

Windows Server 2003およびWindows Server 2008の場合
［スタート］メニューから［管理ツール］－［イベントビューア］

Windows Server 2012の場合
［管理ツール］または［すべてのアプリ］－［イベントビューア］

HTM - Agent for NASが出力するイベントの場合，［イベントビューア］ウィンドウの［ソース］に識別子「PFM - NAS」が表示されます。

HTM - Agent for NASがsyslogとWindowsイベントログに出力するメッセージ情報の一覧を次の表に示します。

表7-3 syslogとWindowsイベントログ出力メッセージ情報一覧

メッセージID | syslog | Windowsイベントログ
ファシリティ | レベル | イベントID | 種類
KAVF24001-I | LOG_DAEMON | LOG_INFO | 24001 | 情報
KAVF24002-E | LOG_DAEMON | LOG_ERR | 24002 | エラー
KAVF24003-I | LOG_DAEMON | LOG_INFO | 24003 | 情報
KAVF24004-E | LOG_DAEMON | LOG_ERR | 24004 | エラー
KAVF24101-E | LOG_DAEMON | LOG_ERR | 24101 | エラー
KAVF24105-E | LOG_DAEMON | LOG_ERR | 24105 | エラー
KAVF24107-E | LOG_DAEMON | LOG_ERR | 24107 | エラー
KAVF24112-E | LOG_DAEMON | LOG_ERR | 24112 | エラー
KAVF24114-E | LOG_DAEMON | LOG_ERR | 24114 | エラー
KAVF24116-E | LOG_DAEMON | LOG_ERR | 24116 | エラー
KAVF24120-E | LOG_DAEMON | LOG_ERR | 24120 | エラー
KAVF24121-E | LOG_DAEMON | LOG_ERR | 24121 | エラー
KAVF24122-E | LOG_DAEMON | LOG_ERR | 24122 | エラー
KAVF24130-E | LOG_DAEMON | LOG_ERR | 24130 | エラー
KAVF24150-E | LOG_DAEMON | LOG_ERR | 24150 | エラー

7.4 メッセージ一覧

HTM - Agent for NASが出力するメッセージと対処方法について説明します。HTM - Agent for NASのメッセージ一覧を次に示します。

表7-4 HTM - Agent for NASのメッセージ一覧

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KAVF24001-I
Agent Collector has stopped. (host=Agent ホスト名, service=サービスID)
Agent Collectorが停止しました (host=Agent ホスト名, service=サービスID)
Agent Collectorサービスが停止しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を終了します。

KAVF24002-E
An attempt to start Agent Collector has failed. (host=Agentホスト名, service=サービスID)
Agent Collectorの起動に失敗しました (host=Agentホスト名, service=サービスID)
Agent Collectorサービスの起動に失敗しました。

(S)

Agent Collectorサービスの起動処理を終了します。

(O)

ディクショナリ情報の取得または情報採取機能の読み込みに失敗したと考えられます。システム環境を見直してください。要因が判明しない場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF24003-I
Agent Collector has started. (host=Agent ホスト名, service=サービスID)
Agent Collectorが起動しました (host=Agent ホスト名, service=サービスID)
Agent Collectorサービスの起動が完了しました。

(S)

Agent Collectorサービスのパフォーマンス情報の採取処理を開始します。

KAVF24004-E
Agent Collector stopped abnormally. (host=Agentホスト名, service=サービスID)
Agent Collectorが異常停止しました (host=Agentホスト名, service=サービスID)
Agent Collectorサービスの稼働中に致命的なエラーが発生したため，Agent Collectorサービスの処理を続行できません。

(S)

Agent Collectorサービスを終了します。

(O)

syslog（UNIXの場合）もしくはイベントログ（Windowsの場合），または共通メッセージログに出力された直前のメッセージを確認し，そのメッセージの対処方法に従ってください。

KAVF24100-W
An attempt to allocate memory failed. (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名)
メモリーの確保に失敗しました (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名)
メモリー不足が発生したため，レコードを格納する領域の確保に失敗しました。システムのリソースが不足しているか，またはほかのアプリケーションのリソースリークによってシステムが不安定になっています。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

システム環境を確認して，容量を拡張してください。

KAVF24101-E
An attempt to initialize Agent Configuration failed. (instance=Agentインスタンス名)
Agent Configurationの初期化に失敗しました (instance=Agentインスタンス名)
Agent Collectorサービスの起動処理中に，Agent Configurationの初期化に失敗しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を終了します。

(O)

サービス起動情報ファイル（jpcagt.ini）が次に示すディレクトリの下にないか，ファイルの内容が不正です。

・Windowsの場合

インストール先フォルダ¥agtn¥agent¥インスタンス名

・UNIXの場合

/opt/jp1pc/agtn/agent/インスタンス名

jpcagt.iniファイルがない場合，jpcagt.ini.modelファイルをjpcagt.iniファイルにコピーしてください。要因が判明しない場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF24105-E
An error occurred in an OS API. (name=API名, error=APIのエラーコード)
OSのAPI （API名） でエラーが発生しました (error=APIのエラーコード)
API名で示す処理で，APIのエラーコードで示すエラーが発生しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を終了します。

(O)

API名とAPIのエラーコードから原因を確認し，原因に応じてエラーを取り除いてください。要因が判明しない場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF24107-E
A file or directory cannot be accessed. (path=パス)
ファイルまたはディレクトリにアクセスできません (path=パス)
ファイルの作成，削除，読み込み，書き込みなどの際にディスク容量不足以外のエラーが発生しました。次の要因が考えられます。

ファイルが存在しない

アクセス権限がない

ファイルシステムがアンマウントされている

ファイルを指定する必要があるパスに，ディレクトリが指定されている（環境不正）

(S)

Agent Collectorサービスの処理を終了します。

(O)

パスが示すファイルから原因を確認し，原因に応じてエラーを取り除いてください。要因が判明しない場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF24112-E
An internal error occurred. (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, rc=内部エラーコード)
内部エラーが発生しました (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, rc=内部エラーコード)
パフォーマンスデータの収集中に，内部エラーが発生しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を終了します。

(O)

保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。システム管理者に連絡する際には，NAS Managerの障害情報も採取しておいてください。

KAVF24113-W
A signal interrupted the processing. (service=サービスID, signal=シグナル番号)
シグナルによって割り込みが発生しました (service=サービスID, signal=シグナル番号)
OSのシグナル番号が示すシグナル割り込みが発生しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を終了します。

KAVF24114-E
A signal interrupted the processing. (service=サービスID, signal=シグナル番号)
シグナルによって割り込みが発生しました (service=サービスID, signal=シグナル番号)
OSのシグナル番号が示すシグナル割り込みが発生しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を終了します。

(O)

保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF24116-E
An attempt to acquire the destination host IP address information has failed. (service=サービスID, errno=errno, detailcode=詳細コード)
あて先ホストのIPアドレスの取得に失敗しました (service=サービスID,errno=errno, detailcode=詳細コード)
あて先ホストのIPアドレスが設定されているサービス起動情報ファイルの読み込みに失敗したか，またはIPアドレスの形式が不正です。次の要因が考えられます。

errno：11

サービス起動情報ファイルからのdestination_addressの取得に失敗しました。

要因

ファイルが存在しない

アクセス権限がない

ファイルシステムがアンマウントされている

errno：12

サービス起動情報ファイルからのdetour_addressの取得に失敗しました。

要因

ファイルが存在しない

アクセス権限がない

ファイルシステムがアンマウントされている

errno：21

destination_addressのIPアドレスの設定が不正です。

要因

設定したIPアドレスが，IPv4アドレスの10進数ドット表記またはIPv6アドレスの16進数コロン表記のどちらにも該当しない

IPv4アドレスを解決できない環境（IPv4プロトコルが無効）で，IPv4アドレスを設定している

IPv6アドレスを解決できない環境（IPv6プロトコルが無効）で，IPv6アドレスを設定している

errno：22

detour_addressのIPアドレスの設定が不正です。

要因

設定したIPアドレスが，IPv4アドレスの10進数ドット表記またはIPv6アドレスの16進数コロン表記のどちらにも該当しない

IPv4アドレスを解決できない環境（IPv4プロトコルが無効）で，IPv4アドレスを設定している

IPv6アドレスを解決できない環境（IPv6プロトコルが無効）で，IPv6アドレスを設定している

(S)

Agent Collectorサービスの処理を終了します。

(O)

次に示すディレクトリにあるサービス起動情報ファイル（jpcagt.ini）の問題を取り除いてからAgent Collectorサービスを再起動してください。

・Windowsの場合

インストール先フォルダ¥agtn¥agent¥インスタンス名

・UNIXの場合

/opt/jp1pc/agtn/agent/インスタンス名

要因が判明しない場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF24118-W
Memory became insufficient during the acquisition of performance information. (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID)
パフォーマンス情報採取処理中にメモリー不足が発生しました (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID)
パフォーマンス情報の採取処理中に，メモリー不足が発生しました。システムのリソースが不足しているか，またはほかのアプリケーションのリソースリークによってシステムが不安定になっています。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

システム環境を確認して，容量を拡張してください。

KAVF24120-E
An attempt to acquire the port number information has failed. (service=サービスID)
ポート番号の取得に失敗しました (service=サービスID)
ポート番号が設定されているサービス起動情報ファイルの読み込みに失敗しました。次の要因が考えられます。

ファイルが存在しない

アクセス権限がない

ファイルシステムがアンマウントされている

ポート番号の値が不正である

(S)

Agent Collectorサービスの処理を終了します。

(O)

次に示すディレクトリにあるサービス起動情報ファイル（jpcagt.ini）の問題を取り除いてからAgent Collectorサービスを再起動してください。

・Windowsの場合

インストール先フォルダ¥agtn¥agent¥インスタンス名

・UNIXの場合

/opt/jp1pc/agtn/agent/インスタンス名

要因が判明しない場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF24121-E
An attempt to acquire the definition has failed. (definition name=定義名, service=サービスID)
定義情報(定義名)の取得に失敗しました (service=サービスID)
定義名で示す定義情報の読み込みに失敗しました。次の要因が考えられます。

ファイルが存在しない

アクセス権限がない

ファイルシステムがアンマウントされている

項目値が不正である(数値項目が数値でないなど)

(S)

Agent Collectorサービスの処理を終了します。

(O)

上書きインストールしたあと，Agent Collectorサービスを再起動してください。要因が判明しない場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF24122-E
The NAS system at the specified IP address is not supported. (address=NAS system IP address, service=service ID)
IPアドレスで指定したNASシステムはサポートしていません (address=NASシステムIPアドレス, service=service ID)
インスタンス構築時にIPアドレス（NAS システム IPアドレス）で指定したNASシステムはサポートしていません。

(S)

Agent Collectorの処理を終了します。

KAVF24130-E
An internal error occurred during the acquisition of information from the NAS system. (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名, function=関数名, errno=errno, libcode=libcode, detailcode=詳細コード)
NASシステムからの情報採取処理中に内部エラーが発生しました (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名, function=関数名, errno=errno, libcode=libcode, detailcode=詳細コード)
NASシステムからのパフォーマンス情報採取処理中に内部エラーが発生しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を終了します。

(O)

保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。システム管理者に連絡する際には，NAS Managerの障害情報も採取しておいてください。

KAVF24131-W
Memory became insufficient during the acquisition of information from the NAS system. (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名, function=関数名, errno=errno, libcode=libcode, detailcode=詳細コード)
NASシステムからの情報採取処理中にメモリー不足が発生しました (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名, function=関数名, errno=errno, libcode=libcode, detailcode=詳細コード)
NASシステムからのパフォーマンス情報採取処理中にメモリー不足が発生しました。システムのリソースが不足しているか，またはほかのアプリケーションのリソースリークによってシステムが不安定になっています。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

システム環境を確認して，容量を拡張してください。

KAVF24132-W
The format of the message received from the NAS system is invalid. (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名, function=関数名, errno=errno, libcode=libcode)
NASシステムから受信した電文のフォーマット不正が発生しました (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名, function=関数名, errno=errno, libcode=libcode)
NASシステムから受信した電文のフォーマットが不正なため，レコード名で示すレコードの作成に失敗しました。受信電文のヘッダ形式およびヘッダ内容が不正であることが考えられます。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

情報採取先のNASシステムおよびネットワーク環境が正しく動作しているか確認してください。動作確認後も頻繁に問題が発生する場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF24133-W
An attempt to initialize the establishment of the connection to the NAS system has failed. (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名, function=関数名, errno=errno, libcode=libcode, detailcode=詳細コード)
NASシステムへのコネクション確立の初期化に失敗しました (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名, function=関数名, errno=errno, libcode=libcode, detailcode=詳細コード)
NASシステムへのコネクションを確立する初期化処理に失敗しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

ネットワーク環境を確認してネットワークが起動しているか，またはNASシステムが起動されているか確認してください。また，HTM - Agent for NASが動作しているシステムのTCP/IPプロトコルが動作していることを確認して問題を取り除いてください。要因が判明しない場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。システム管理者に連絡する際には，NAS Managerのデーモンログも採取しておいてください。

KAVF24134-W
An attempt to establish the connection to the NAS system has failed. (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名, function=関数名, errno=errno, libcode=libcode, detailcode=詳細コード)
NASシステムへのコネクション確立に失敗しました (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名, function=関数名, errno=errno, libcode=libcode, detailcode=詳細コード)
NASシステムへのコネクション確立に失敗しました。このエラーの要因として次のことが考えられます。

あて先ホストアドレスが不正である

あて先ポート番号が不正である

あて先ホストが起動されていない

システム環境が不正である

NASシステム環境が正しく起動されていない

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

次の内容を確認して，問題を取り除いてください。

・あて先ホストアドレスおよびポート番号が正しいかどうか

・あて先ホスト（NASシステム）が起動しているかどうか

・HTM - Agent for NASが動作しているシステムのTCP/IPプロトコルが動作しているかどうか

要因が判明しない場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。システム管理者に連絡する際には，NAS Managerのデーモンログも採取しておいてください。

KAVF24135-W
A network error occurred in the communication with the NAS system. (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名, function=関数名, errno=errno, libcode=libcode, detailcode=詳細コード)
NASシステムとの通信でエラーが発生しました (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名, function=関数名, errno=errno, libcode=libcode, detailcode=詳細コード)
NASシステムとの通信中にエラーが発生したため，レコード名で示すレコードの作成に失敗しました。次の要因が考えられます。

NASシステム側またはHTM -Agent for NAS側のネットワークに障害が発生した

NASシステムが正しく起動されていない

NASシステムでメモリー不足などの異常が発生して正常に動作ができない

NASシステムからパフォーマンス情報の応答が返信されない

HTM -Agent for NASが動作しているOSが正しく動作していない

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

ネットワークの状態およびNASシステムの動作状況を確認して，問題を取り除いてください。要因が判明しない場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。システム管理者に連絡する際には，NAS Managerのデーモンログも採取しておいてください。

KAVF24137-W
The key information is not contained in the information extracted from the NAS system. (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名)
NASシステムから採取した情報にキー情報が含まれていません (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名)
NASシステムから採取した情報にキー情報がないために，レコード名で示すレコードの作成に失敗しました。NASシステムにデバイスが割り当てられていないか，またはNASシステムが正しく動作していないことが考えられます。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

NASシステムにデバイスが割り当てられて動作しているか確認してください。頻繁に問題が発生する場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF24138-W
The key information is duplicated in the information extracted from the NAS system. (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名)
NASシステムから採取した情報にキー情報が重複しています (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名)
NASシステムから採取した情報に同一のキー情報が複数あるために，レコード名で示すレコードの作成に失敗しました。NASシステムが正しく動作していないことが考えられます。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

NASシステムの動作状況を確認してください。頻繁に問題が発生する場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF24139-W
An attempt to acquire NAS system information has failed. (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名, error=エラーコード)
NASシステムの情報採取に失敗しました (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名, error=エラーコード)
NASシステムの情報採取のコマンド結果コードが不正のため，レコード名で示すレコードの作成に失敗しました。error=57が出力された場合，NASシステム上の情報が削除された可能性があります。異常がある場合，error=57が出力され続けます。出力され続けないときは異常ではありません。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

NASシステムの動作状況を確認して，問題を取り除いてください。要因が判明しない場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF24140-W
An error occurred in a command on the NAS system. (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名, command=コマンド名, error=エラーコード)
NASシステム上のコマンド処理でエラーが発生しました (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名, command=コマンド名, error=エラーコード)
NASシステムの情報採取に使用したコマンド名のコマンドが失敗したため，レコード名で示すレコードの作成に失敗しました。command=sar -q，error=2が出力された場合，NASシステム上の情報が削除された可能性があります。異常の場合，command=sar -q，error=2が出力され続けます。出力され続けないときは異常ではありません。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

NASシステムの動作状況を確認して，問題を取り除いてください。要因が判明しない場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF24150-E
An internal error occurred during the analysis of the information acquired from the NAS system. (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名, function=関数名, errno=errno, libcode=libcode)
NASシステムから採取した情報の解析処理で内部エラーが発生しました (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名, function=関数名, errno=errno, libcode=libcode)
NASシステムから採取した情報の解析処理中に，内部エラーが発生しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を終了します。

(O)

保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。システム管理者に連絡する際には，NAS Managerの障害情報も採取しておいてください。

KAVF24151-W
An attempt to analyze the information acquired from the NAS system failed because the data format is invalid. (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名, function=関数名, errno=errno, libcode=libcode)
NASシステムから採取したコマンド結果情報が形式不正により解析に失敗しました (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名, function=関数名, errno=errno, libcode=libcode)
NASシステムから採取したコマンド結果情報のフォーマットが不正なため，レコード名で示すレコードの作成に失敗しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

情報採取先のNASシステムおよびネットワーク環境が正しく動作しているか確認してください。NASシステムの動作確認後も頻繁に問題が発生する場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF24152-W
Memory became insufficient during the analysis of the information acquired from the NAS system. (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名, function=関数名, errno=errno, libcode=libcode)
NASシステムから採取した情報の解析処理中にメモリー不足が発生しました (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名, function=関数名, errno=errno, libcode=libcode)
NASシステムから採取した情報の解析処理中にメモリー不足が発生しました。システムのリソースが不足しているか，またはほかのアプリケーションのリソースリークによってシステムが不安定になっています。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

システム環境を確認して，容量を拡張してください。

KAVF24153-W
An attempt to analyze the information acquired from the NAS system failed because the data format is invalid. (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名)
NASシステムから採取した情報が形式不正により解析に失敗しました (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名)
NASシステムから採取した情報のフォーマットが不正なため，レコード名で示すレコードの作成に失敗しました。
次の要因が考えられます。

受信した情報内容のコマンドが不一致である

コマンド結果コード形式およびデータ長の形式が不正である

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

情報採取先のNASシステムおよびネットワーク環境が正しく動作しているか確認してください。NASシステムの動作確認後も頻繁に問題が発生する場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF24154-W
A record was created with a field for which a value of 0 was set. (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名, field=PFM - Manager名)
0の値を設定したフィールドを持つレコードを生成しました (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID, record=レコード名, field=PFM - Manager名)
レコード名で示すレコードのPFM - Manager名で示すフィールドに0の値を設定しました。収集したパフォーマンスデータが，NASシステム内で上限値を超えたことによって前回収集した値よりも小さくなっていたため，PFM - Manager名で示すフィールドで前回収集した値との差が負の値になりました。レコード名にDEVDが出力された場合，同時間帯に生成されるPI_DEVSレコードのフィールドの値が小さくなることがあります。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

KAVF24155-W
An attempt to collect レコード名 record has failed. (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID)
レコード (レコード名) の収集に失敗しました (address=NAS システム IPアドレス, service=サービスID)
パフォーマンスデータの収集中にエラーが発生したため，レコード名で示すレコードの作成に失敗しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

共通メッセージログに出力されている直前のメッセージを確認し，その対処方法に従ってください。

KAVF24901-E
An attempt to acquire product information has failed. (servicekey=サービスキー)
製品情報の取得に失敗しました（servicekey=サービスキー）
jpctminfoコマンドで指定したサービスキーで示すAgentの製品情報の取得に失敗しました。次の要因が考えられます。

サービスキーが示すAgentが04-00より前のバージョンのため，製品情報が取得できない

Agentのインストールまたはアンインストール処理中である

上記の要因に該当しない場合，サービスキーが示すAgentの環境が不正である

(S)

コマンドを終了します。

(O)

Agentのインストールまたはアンインストール処理中の場合は，処理完了後にコマンドを再実行してください。環境が不正な場合は，保守情報を採取したあと，サービスキーが示すAgentを上書きインストールしてください。

KAVF24902-E
There is no product information. (servicekey=サービスキー)
製品情報はありません（servicekey=サービスキー）
jpctminfoコマンドで指定したサービスキーで示すAgentがインストールされていません。

(S)

コマンドを終了します。

KAVF24903-I
There is no patch history information.
修正パッチの履歴情報はありません
jpctminfoコマンドで指定したAgentには修正パッチの履歴情報はありません。

(S)

コマンドを終了します。

KAVF24904-E
An error occurred while reading the patch history information.
修正パッチ履歴情報の読み込みでエラーが発生しました
jpctminfoコマンドで指定したAgentの修正パッチの，履歴情報の読み込みでエラーが発生しました。

(S)

コマンドを終了します。

(O)

Agentのインストールまたはアンインストール処理中であると考えられます。処理完了後にコマンドを再実行してください。該当しない場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

KAVF24905-E
The service key(サービスキー) cannot be specified.
サービスキー（サービスキー）は指定できません
不当なサービスキーが指定されました。

(S)

コマンドを終了します。

(O)

正しいサービスキーを指定したか確認してください。

8. トラブルへの対処方法

この章では，Performance Managementの運用中にトラブルが発生した場合の対処方法などについて説明します。ここでは，主にPFM - Agentでトラブルが発生した場合の対処方法について記載しています。Performance Managementシステム全体のトラブルへの対処方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

この章の構成

8.1 対処の手順

8.2 トラブルシューティング

8.3 ログ情報

8.4 トラブル発生時に採取が必要な資料

8.5 資料の採取方法

8.6 Performance Managementの障害検知

8.7 Performance Managementシステムの障害回復

8.1 対処の手順

Performance Managementでトラブルが起きた場合の対処の手順を次に示します。

メッセージの確認

トラブルが発生した場合には，GUIやログファイルに出力されたメッセージを確認し，メッセージの内容に従って対処してください。また，ログファイルを参照して，トラブルの要因を特定，対処してください。

各メッセージの詳細については，「7. メッセージ」を参照してください。

Performance Managementが出力するログ情報については，「8.3 ログ情報」，ログファイルの採取方法については，「8.5 資料の採取方法」を参照してください。

トラブルシューティングの確認

トラブルの発生時にメッセージが出力されていない場合，およびメッセージの指示に従って対処してもトラブルが解決できない場合は，「8.2 トラブルシューティング」に記載されている対処方法を参照して，発生したトラブルに対処してください。

保守情報の採取およびサポートデスクへの連絡

メッセージおよび「8.2 トラブルシューティング」に記載されている方法でトラブルに対処できない場合は，サポートを受けることができます。サポートを受けるには，必要な保守情報を採取して，サポートデスクに連絡します。保守情報採取時に実行するコマンドは，対象のプログラムによって異なります。障害が発生しているホストにインストールされているプログラムを確認の上，次の表に示すコマンドを実行してください。

表8-1 保守情報採取対象プログラムと保守情報採取コマンドの対応

障害が発生しているホストにインストールされているプログラム
保守情報採取時に実行するコマンド

Tuning Manager server
hcmdsgetlogs

PFM - Agent
jpcras

Tuning Manager serverおよびPFM - Agent

hcmdsgetlogs

jpcras

Tuning Manager serverがインストールされている場合の保守情報の採取方法については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tuning Manager Software 運用管理ガイド」の保守情報の採取方法について説明している個所を参照してください。

PFM - Agentだけがインストールされている場合の保守情報の採取方法については，「8.5 資料の採取方法」を参照してください。

8.2 トラブルシューティング

ここでは，Performance Management使用時のトラブルシューティングについて記述します。Performance Managementを使用しているときにトラブルが発生した場合，まず，この節で説明している現象が発生していないか確認してください。

Performance Managementで発生する主なトラブルの内容を次の表に示します。

表8-2 トラブルの内容

分類
トラブルの内容
記述個所

セットアップやサービスの起動について

Performance Managementのプログラムのサービスが起動しない

サービスの起動要求をしてからサービスが起動するまで時間が掛かる

Performance Managementのプログラムのサービスを停止した直後に，別のプログラムがサービスを開始したとき，通信が正しく実行されない

「ディスク容量が不足しています」というメッセージが出力されたあとStoreサービスが停止する

Agent Collectorサービスが起動しない

8.2.1 セットアップやサービスの起動について

コマンドの実行について

jpctool service list（jpcctrl list）コマンドを実行すると稼働していないサービス名が出力される

jpctool db dump（jpcctrl dump）コマンドを実行すると，指定したStoreデータと異なるデータが出力される

jpctool db backup（jpcctrl backup）コマンドによるStoreデータベースのバックアップに失敗し，KAVE06018-Wメッセージが出力される

jpcspm stop（jpcstop）コマンドを実行した場合に，KAVE06008-Iメッセージを出力しないで，jpcspm stop（jpcstop）コマンドが終了する

8.2.2 コマンドの実行について

アラームの定義について

アクション実行で定義したプログラムが正しく動作しない

アラームイベントが表示されない

8.2.3 アラームの定義について

パフォーマンスデータの収集と管理について

データの保存期間を短く設定しても，PFM - AgentのStoreデータベースのサイズが小さくならない

共通メッセージログにKAVE00128-Eメッセージが出力される

PFM - Agentを起動してもパフォーマンスデータが収集されない

パフォーマンスデータの収集が一時的に遅れる

共通メッセージログにKAVE00166-Wメッセージが継続して出力される

Agent Storeサービスの状態が継続的に「Busy」となる

8.2.4 パフォーマンスデータの収集と管理について

レコードの生成について

共通メッセージログにKAVE00213-Wメッセージが出力される

共通メッセージログにKAVE00187-Eメッセージが出力され，レコードが継続的に生成されない

8.2.5 レコードの生成について

この節の構成

8.2.1 セットアップやサービスの起動について

8.2.2 コマンドの実行について

8.2.3 アラームの定義について

8.2.4 パフォーマンスデータの収集と管理について

8.2.5 レコードの生成について

8.2.6 その他のトラブルについて

8.2.1 セットアップやサービスの起動について

セットアップやサービスの起動に関するトラブルの対処方法を次に示します。

この項の構成

(1) Performance Managementのプログラムのサービスが起動しない

(2) サービスの起動要求をしてからサービスが起動するまで時間が掛かる

(3) Performance Managementのプログラムのサービスを停止した直後に，別のプログラムがサービスを開始したとき，通信が正しく実行されない

(4) 「ディスク容量が不足しています」というメッセージが出力されたあとStoreサービスが停止する

(5) Agent Collectorサービスが起動しない

(1) Performance Managementのプログラムのサービスが起動しない

考えられる要因およびその対処方法を次に示します。

PFM - Managerが停止している
PFM - ManagerとPFM - Agentが同じホストにある場合，PFM - Managerが停止していると，PFM - Agentサービスは起動できません。PFM - Managerサービスが起動されているか確認してください。PFM - Managerサービスが起動されていない場合は，起動してください。サービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

Performance Managementのプログラムの複数のサービスに対して同一のポート番号を設定している
Performance Managementのプログラムの複数のサービスに対して同一のポート番号を設定している場合，Performance Managementのプログラムのサービスは起動できません。デフォルトでは，ポート番号は自動的に割り当てられるため，ポート番号が重複することはありません。Performance Managementのセットアップ時にPerformance Managementのプログラムのサービスに対して固定のポート番号を設定している場合は，ポート番号の設定を確認してください。Performance Managementのプログラムの複数のサービスに対して同一のポート番号を設定している場合は，異なるポート番号を設定し直してください。ポート番号の設定については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

Storeデータベースの格納ディレクトリの設定に誤りがある
次に示すディレクトリに，アクセスできないディレクトリまたは存在しないディレクトリを設定していると，Agent Storeサービスは起動できません。ディレクトリの属性の設定を見直し，誤りがあれば修正してください。

Storeデータベースの格納先ディレクトリ

Storeデータベースのバックアップディレクトリ

Storeデータベースの部分バックアップディレクトリ

Storeデータベースのエクスポート先ディレクトリ

Storeデータベースのインポート先ディレクトリ

また，これらのディレクトリを複数のAgent Storeサービスに対して設定していると，Agent Storeサービスは起動できません。ディレクトリの設定を見直し，誤りがあれば修正してください。

指定された方法以外の方法でマシンのホスト名を変更した
マシンのホスト名の変更方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。指定された方法以外の方法でホスト名を変更した場合，Performance Managementのプログラムのサービスが起動しないことがあります。

インスタンス環境のセットアップ時の設定に誤りがある
インスタンス環境のセットアップ時に設定した次の項目に誤りがあると，Agent Collectorサービスは起動できません。

destination_address

detour_address

jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンドを実行して，各項目の正しい値を設定し直してください。jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

サービスコントロールマネージャでエラーが発生した
Windowsでjpcspm start（jpcstart）コマンドを実行した場合，「Windowsのサービスコントロールマネージャでエラーが発生しました」というエラーメッセージが出力され，サービスの起動に失敗する場合があります。この現象が発生した場合，jpcspm start（jpcstart）コマンドを再実行してください。頻繁に同じ現象が発生する場合は，jpcspm start（jpcstart）コマンド実行時にサービス起動処理がリトライされる間隔および回数を，jpccomm.iniファイルを編集して変更してください。リトライ間隔およびリトライ回数を変更する方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

(2) サービスの起動要求をしてからサービスが起動するまで時間が掛かる

jpcspm start（jpcstart）コマンドを実行してから，または［サービス］アイコンでサービスを開始してから，実際にサービスが起動するまで時間が掛かることがあります。次の要因で時間が掛かっている場合，2回目の起動時からはサービスの起動までに掛かる時間が短縮されます。

スタンドアロンモードで起動する場合，サービスが起動するまでに時間が掛かることがあります。

システム停止時にサービスを自動で停止させる設定をしないで，システムを再起動してサービスを起動すると，Storeデータベースのインデックスが再構築される場合があります。この場合，サービスが起動するまでに時間が掛かることがあります。

エージェントを新規に追加したあとサービスを起動すると，初回起動時だけStoreデータベースのインデックスが作成されます。そのため，サービスが起動するまでに時間が掛かることがあります。

電源切断などによってStoreサービスが正常な終了処理を行えなかったときは，再起動時にStoreデータベースのインデックスが再構築されるため，Storeサービスの起動に時間が掛かることがあります。

(3) Performance Managementのプログラムのサービスを停止した直後に，別のプログラムがサービスを開始したとき，通信が正しく実行されない

Performance Managementのプログラムのサービスを停止した直後に，このサービスが使用していたポート番号で，ほかのプログラムがサービスを開始した場合，通信が正しく実行されないことがあります。この現象を回避するために，次のどちらかの設定をしてください。

Performance Managementのプログラムのサービスに割り当てるポート番号を固定する
Performance Managementのプログラムの各サービスに対して，固定のポート番号を割り当てて運用してください。ポート番号の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

TCP_TIMEWAIT値の設定をする
OSのコマンドを使用して，TCP_TIMEWAIT値で接続待ち時間をデフォルトに設定してください。
デフォルト値は，次のとおりです。

Solarisの場合：4分

Windowsの場合：2分

Linuxの場合，接続待ち時間のデフォルト値（60秒）は変更できません。Performance Managementのプログラムのサービスのポート番号を固定する方法で対応してください。

(4) 「ディスク容量が不足しています」というメッセージが出力されたあとStoreサービスが停止する

Storeデータベースが使用しているディスクに十分な空き容量がない場合，Storeデータベースへのデータの格納が中断されます。この場合，「ディスク容量が不足しています」というメッセージが出力されたあと，Storeサービスが停止します。

このメッセージが表示された場合，次のどちらかの方法で対処してください。

十分なディスク容量を確保する
Storeデータベースのディスク占有量を見積もり，Storeデータベースの格納先を十分な容量があるディスクに変更してください。Storeデータベースのディスク占有量を見積もる方法については，「付録A. システム見積もり」を参照してください。Storeデータベースの格納先を変更する方法については，「2.4.1 パフォーマンスデータの格納先の変更」（Windowsの場合）または「3.4.1 パフォーマンスデータの格納先の変更」（UNIXの場合）を参照してください。

Storeデータベースの保存条件を変更する
Storeデータベースの保存条件を変更し，Storeデータベースのデータ量の上限値を調整してください。Storeデータベースの保存条件を変更する方法については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tuning Manager Software 運用管理ガイド」の，エージェントの管理と設定について説明している個所を参照してください。

これらの対処を実施したあとも，Master StoreサービスまたはAgent Storeサービスが起動されない場合，Storeデータベースに回復できない論理矛盾が発生しています。この場合，バックアップデータからStoreデータベースをリストアしたあと，Master StoreサービスまたはAgent Storeサービスを起動してください。利用できるバックアップデータがない場合は，Storeデータベースを初期化したあと，Master StoreサービスまたはAgent Storeサービスを起動してください。Storeデータベースを初期化するには，Storeデータベースの格納先ディレクトリにある次のファイルをすべて削除してください。

拡張子が.DBであるファイル

拡張子が.IDXであるファイル

Storeデータベースの格納先ディレクトリについては，「2.4.1 パフォーマンスデータの格納先の変更」（Windowsの場合）または「3.4.1 パフォーマンスデータの格納先の変更」（UNIXの場合）を参照してください。

(5) Agent Collectorサービスが起動しない

PFM - AgentホストがWindowsの場合，PFM - Agentの起動時にAgent Collectorサービスの起動に失敗して，Windowsの再起動時に，次のどちらかのメッセージがWindowsイベントログ（システムログ）に出力されることがあります。

「サービス名サービスは起動時に停止しました。」

「サービス名サービスは開始時にハングしました。」

この現象は，Windowsの再起動時に，次の両方の条件を満たしていると，Windowsのサービスコントロールマネージャのタイムアウトによって発生します。

PFM - Agentの各サービスについて，Windowsの［サービス］アプレットでスタートアップ種別が「自動」に設定されている
デフォルトで「自動」に設定されています。

PFM - Managerへの通信負荷が高い
例えば，多数のPFM - Agentの起動処理が同時に実行されている場合などが該当します。

Agent Collectorサービスの起動の失敗を回避するためには，次のどちらかの設定をして運用してください。

Windowsの［サービス］アプレットでスタートアップ種別を「手動」に設定して，OSの再起動後に，jpcspm start（jpcstart）コマンドを実行してAgent Collectorサービスを起動する

PFM - Agentホストで次の設定をして，PFM - Agentの起動時間を短縮する
起動情報ファイル（jpccomm.ini）※1のAgent Collector x Section※2およびAgent Store x Section※2のNS Init Retry Countラベルを，NS Init Retry Count =2からNS Init Retry Count =1に変更します。

注※1

起動情報ファイル（jpccomm.ini）の格納先は，次のとおりです。

　 　 PFM - Agentホストが物理ホストの場合

インストール先フォルダ¥jpccomm.ini

　 　 PFM - Agentホストが論理ホストの場合

環境ディレクトリ¥jp1pc¥jpccomm.ini

環境ディレクトリとは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリを示します。

注※2

「x」には，PFM - AgentのプロダクトIDが入ります。プロダクトIDについては，各PFM - Agentマニュアルの識別子一覧について説明している個所を参照してください。同一ホスト上にPFM - Agentが複数インストールされている場合は，それぞれのプロダクトIDのセクションにNS Init Retry Countラベルの値を設定してください。

この設定をしてPFM - Agentのサービスを起動する場合，PFM - Managerに接続できないときに再接続を試みる回数が少なくなり，PFM - Agentのサービスがスタンドアロンモードで起動する確率が高くなります。

8.2.2 コマンドの実行について

Performance Managementのコマンドの実行に関するトラブルの対処方法を次に示します。

この項の構成

(1) jpctool service list（jpcctrl list）コマンドを実行すると稼働していないサービス名が出力される

(2) jpctool db dump（jpcctrl dump）コマンドを実行すると，指定したStoreデータと異なるデータが出力される

(3) jpctool db backup（jpcctrl backup）コマンドによるStoreデータベースのバックアップに失敗し，KAVE06018-Wメッセージが出力される

(4) jpcspm stop（jpcstop）コマンドを実行した場合に，KAVE06008-Iメッセージを出力しないで，jpcspm stop（jpcstop）コマンドが終了する

(1) jpctool service list（jpcctrl list）コマンドを実行すると稼働していないサービス名が出力される

考えられる要因およびその対処方法を次に示します。

Performance Managementのプログラムのサービス情報を削除しないでPerformance Managementのプログラムをアンインストールした
Performance ManagementのプログラムをアンインストールしてもPerformance Managementのプログラムのサービス情報はデータベースに残っています。jpctool service delete（jpcctrl delete）コマンドを実行して，Performance Managementのプログラムのサービス情報を削除してください。サービス情報の削除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

Performance Managementのプログラムのサービス情報を削除しないでマシンのホスト名を変更した
Performance Managementのプログラムのサービス情報を削除しないでマシンのホスト名を変更した場合，以前のホスト名が付加されているサービスIDのサービス情報が，Master Managerが管理しているデータベースに残っています。jpctool service delete（jpcctrl delete）コマンドを実行して，Performance Managementのプログラムのサービス情報を削除してください。サービス情報の削除方法，およびホスト名の変更方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(2) jpctool db dump（jpcctrl dump）コマンドを実行すると，指定したStoreデータと異なるデータが出力される

同じStoreサービスに対して，同じエクスポートファイル名を指定して，複数回jpctool db dump（jpcctrl dump）コマンドを実行すると，先に実行した出力結果があとから実行された実行結果に上書きされます。同じStoreサービスに対して，複数回jpctool db dump（jpcctrl dump）コマンドを実行する場合は，異なる名称のエクスポートファイルを指定してください。Storeデータベースのエクスポート方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

(3) jpctool db backup（jpcctrl backup）コマンドによるStoreデータベースのバックアップに失敗し，KAVE06018-Wメッセージが出力される

jpctool db backup（jpcctrl backup）コマンドを実行すると，標準エラー出力および共通メッセージログに次のメッセージが出力され，バックアップに失敗することがあります。

KAVE06018-W サービスが要求を処理できない状態のため処理をスキップします（service=サービスID, status=Busy）

この現象が頻繁に発生する場合は，「8.2.4 パフォーマンスデータの収集と管理について」の「(6) Agent Storeサービスの状態が継続的に「Busy」となる」に示す対処を実施してください。

(4) jpcspm stop（jpcstop）コマンドを実行した場合に，KAVE06008-Iメッセージを出力しないで，jpcspm stop（jpcstop）コマンドが終了する

HTM - Agent for NASに対してjpcspm stop（jpcstop）コマンドを実行した場合，Agent Collectorサービスが起動していても，Agent Collectorサービスに対して次のメッセージを出力しないで，jpcspm stop（jpcstop）コマンドが終了する場合があります。

KAVE06008-I サービスを停止します（service=サービス名，lhost=論理ホスト名，inst=インスタンス名）

この場合，Agent Collectorサービスがパフォーマンスデータを収集中のためビジー状態となっています。しばらく待ってから再度実行してください。

8.2.3 アラームの定義について

Performance Managementのアラームの定義に関するトラブルの対処方法を次に示します。

この項の構成

(1) アクション実行で定義したプログラムが正しく動作しない

(2) アラームイベントが表示されない

(1) アクション実行で定義したプログラムが正しく動作しない

考えられる要因とその対処方法を次に示します。

PFM - Managerまたはアクション実行先ホストのAction Handlerサービスが起動されていない
PFM - Managerまたはアクション実行先ホストのAction Handlerサービスが停止していると，アクションが実行されません。アクションを実行する場合は，PFM - Managerおよびアクション実行先ホストのAction Handlerサービスを起動しておいてください。

(2) アラームイベントが表示されない

考えられる要因とその対処方法を次に示します。

PFM - Managerが起動されていない
PFM - Managerを停止すると，PFM - Agentからのアラームイベントを正しく発行できません。アラームイベントを監視する場合は，PFM - Managerを起動しておいてください。

8.2.4 パフォーマンスデータの収集と管理について

Performance Managementのパフォーマンスデータの収集と管理に関するトラブルの対処方法を次に示します。

この項の構成

(1) データの保存期間を短く設定しても，PFM - AgentのStoreデータベースのサイズが小さくならない

(2) 共通メッセージログにKAVE00128-Eメッセージが出力される

(3) PFM - Agentを起動してもパフォーマンスデータが収集されない

(4) パフォーマンスデータの収集が一時的に遅れる

(5) 共通メッセージログにKAVE00166-Wメッセージが継続して出力される

(6) Agent Storeサービスの状態が継続的に「Busy」となる

(1) データの保存期間を短く設定しても，PFM - AgentのStoreデータベースのサイズが小さくならない

Storeバージョン1.0でStoreデータベースのファイル容量がすでに限界に達している場合，データの保存期間を短く設定してもファイルサイズは小さくなりません。この場合，保存期間を短く設定したあと，いったんStoreデータベースをバックアップし，リストアし直してください。

データの保存期間の設定方法については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tuning Manager Software 運用管理ガイド」の，エージェントの管理と設定について説明している個所を参照してください。また，Storeデータベースのバックアップとリストアの方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，バックアップとリストアについて説明している章を参照してください。

(2) 共通メッセージログにKAVE00128-Eメッセージが出力される

予期しないサービスの停止またはマシンのシャットダウンによって，Storeデータベースに不整合なデータが発生したおそれがあります。次の方法で対処をしてください。

Storeデータベースをバックアップしてある場合は，Storeデータベースをリストアしてください。

Storeデータベースをバックアップしていない場合は，Agent Storeサービスを停止したあと，対応するデータベースファイル（*.DBファイルおよび*.IDXファイル）を削除し，サービスを再起動してください。

(3) PFM - Agentを起動してもパフォーマンスデータが収集されない

次の方法で対処してください。

起動状況および設定を確認してください。

インスタンス環境のセットアップ時の設定を見直してください。
jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンドを実行して，各項目の正しい値を設定し直してください。jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

(4) パフォーマンスデータの収集が一時的に遅れる

パフォーマンスデータ収集時に，NASシステム内でほかの処理要求との衝突が発生した場合，情報収集が一時的に遅れることがあります。処理要求の衝突には次のような原因が考えられます。

ストレージシステムにNASパッケージをインストールしている。

NASパッケージのクラスタ構成を設定している。

(5) 共通メッセージログにKAVE00166-Wメッセージが継続して出力される

jpctool service list（jpcctrl list）コマンドで表示されるAgent StoreサービスのStatusが継続的に「Busy」となる場合，Storeデータベースへのパフォーマンスデータの格納が遅延したり，パフォーマンスデータが欠落したりするおそれがあります。

共通メッセージログにKAVE00166-Wメッセージが継続して出力されている場合，「(6) Agent Storeサービスの状態が継続的に「Busy」となる」に示す対処を実施してください。

(6) Agent Storeサービスの状態が継続的に「Busy」となる

jpctool service list（jpcctrl list）コマンドで表示されるAgent StoreサービスのStatusが継続的に「Busy」となる場合，次の現象が発生することがあります。

共通メッセージログにKAVE00166-Wメッセージが出力され，Storeデータベースへのパフォーマンスデータの格納が遅延する

共通メッセージログにKAVE00213-Wメッセージが出力され，パフォーマンスデータの収集がスキップされる

共通メッセージログにKAVE00187-Eメッセージが出力され，レコードが生成されない

標準エラー出力および共通メッセージログにKAVE06018-Wメッセージが出力され，jpctool db backup（jpcctrl backup）コマンドによるStoreデータベースのバックアップが失敗する

この現象が発生する要因として，次に示すセキュリティ関連プログラムの影響が考えられます。

セキュリティ監視プログラム

ウィルス検出プログラム

プロセス監視プログラム

ファイルへの入出力動作をリアルタイムに監査する機能を持つセキュリティ関連プログラムをTuning Managerシリーズプログラムと同時に使用する場合，セキュリティ関連プログラムがTuning Managerシリーズプログラムのパフォーマンスデータの格納やログ出力などの動作を監査すると，Tuning Managerシリーズプログラムの処理性能が極端に低下するなどの問題が発生するおそれがあります。

このような問題の発生を防ぐためには，セキュリティ関連プログラム側で「付録G. ファイルおよびディレクトリ一覧」に示すディレクトリ，または「付録D. プロセス一覧」に示すプロセスをファイル入出力動作監査の対象外に設定してください。

8.2.5 レコードの生成について

レコードの生成に関するトラブルの対処方法を次に示します。

この項の構成

(1) 共通メッセージログにKAVE00213-Wメッセージが出力される

(2) 共通メッセージログにKAVE00187-Eメッセージが出力され，レコードが継続的に生成されない

(1) 共通メッセージログにKAVE00213-Wメッセージが出力される

このメッセージが出力される場合の主なトラブルの内容，考えられる要因およびその対処方法を次に示します。

レコードが生成されずに欠落する現象が継続的に発生する
jpctool service list（jpcctrl list）コマンドで表示されるAgent StoreサービスのStatusが継続的に「Busy」となる場合，レコードが生成されずに欠落する現象が継続的に発生する可能性があります。この場合，「8.2.4 パフォーマンスデータの収集と管理について」の「(6) Agent Storeサービスの状態が継続的に「Busy」となる」に示す対処を実施してください。

(2) 共通メッセージログにKAVE00187-Eメッセージが出力され，レコードが継続的に生成されない

jpctool service list（jpcctrl list）コマンドで表示されるAgent StoreサービスのStatusが継続的に「Busy」となる場合，レコードが継続的に生成されない可能性があります。この場合，「8.2.4 パフォーマンスデータの収集と管理について」の「(6) Agent Storeサービスの状態が継続的に「Busy」となる」に示す対処を実施してください。

8.2.6 その他のトラブルについて

トラブルが発生したときの現象を確認してください。メッセージが出力されている場合は，メッセージの内容を確認してください。また，Performance Managementが出力するログ情報については，「8.3 ログ情報」を参照してください。

「8.2.1 セットアップやサービスの起動について」～「8.2.5 レコードの生成について」に示した対処をしても，トラブルが解決できなかった場合，または，これら以外のトラブルが発生した場合，トラブルの要因を調査するための資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

採取が必要な資料および採取方法については，「8.4 トラブル発生時に採取が必要な資料」および「8.5 資料の採取方法」を参照してください。

8.3 ログ情報

Performance Managementでトラブルが発生した場合，ログ情報を確認して対処方法を検討します。Performance Managementを運用しているときに出力されるログ情報には，次の3種類があります。

システムログ

共通メッセージログ

トレースログ

ここでは，各ログ情報について説明します。

この節の構成

8.3.1 ログ情報の種類

8.3.2 ログファイルおよびディレクトリ一覧

8.3.1 ログ情報の種類

この項の構成

(1) システムログ

(2) 共通メッセージログ

(3) トレースログ

(1) システムログ

システムログとは，システムの状態やトラブルを通知するログ情報のことです。このログ情報は次のログファイルに出力されます。

Windowsの場合
イベントログファイル

UNIXの場合
syslogファイル

出力形式については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，ログ情報について説明している章を参照してください。

論理ホスト運用の場合の注意事項

Performance Managementのシステムログのほかに，クラスタソフトによるPerformance Managementの制御などを確認するためにクラスタソフトのログが必要です。

(2) 共通メッセージログ

共通メッセージログとは，システムの状態やトラブルを通知するログ情報のことです。システムログよりも詳しいログ情報が出力されます。共通メッセージログの出力先ファイル名やファイルサイズについては，「8.3.2 ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。また，出力形式については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，ログ情報について説明している章を参照してください。

論理ホスト運用の場合の注意事項

論理ホスト運用のPerformance Managementの場合，共通メッセージログは共有ディスクに出力されます。共有ディスク上にあるログファイルは，フェールオーバーするときにシステムとともに引き継がれますので，メッセージは同じログファイルに記録されます。

(3) トレースログ

トレースログとは，トラブルが発生した場合に，トラブル発生の経緯を調査したり，各処理の処理時間を測定したりするために採取するログ情報のことです。

トレースログは，Performance Managementのプログラムの各サービスが持つログファイルに出力されます。

論理ホスト運用の場合の注意事項

論理ホスト運用のPerformance Managementの場合，トレースログは共有ディスクに出力されます。共有ディスク上にあるログファイルは，フェールオーバーするときにシステムとともに引き継がれますので，メッセージは同じログファイルに記録されます。

8.3.2 ログファイルおよびディレクトリ一覧

ここでは，Performance Managementのプログラムから出力されるログ情報について説明します。

この項の構成

(1) 共通メッセージログ

(2) トレースログ

(1) 共通メッセージログ

ここでは，Performance Managementのログ情報のうち，共通メッセージログについて，ログの出力元であるサービス名または制御名，ログファイル名，およびディスク使用量を，OSごとに表に示します。

表8-3 共通メッセージログのファイル名（Windowsの場合）

ログ情報の種類
出力元
ファイル名
ディスク使用量※1，※2（キロバイト）

共通メッセージログ
Performance Management
インストール先フォルダ¥log¥jpclog{01|02}※3
8,192(＊2)

インストール先フォルダ¥log¥jpclogw{01|02}※3
8,192(＊2)

共通メッセージログ（論理ホスト運用の場合）
論理ホスト運用のPerformance Management
環境ディレクトリ※4
¥jp1pc¥log¥jpclog{01|02}※3
8,192(＊2)

環境ディレクトリ※4
¥jp1pc¥log¥jpclogw{01|02}※3
8,192(＊2)

注※1

（　）内の数字は，1つのサービスに対して作成されるログファイルの数を示します。例えば，「2,048(＊2)」の場合，ディスク使用量が2,048キロバイトのログファイルが最大で2つ作成されることを示します。この場合，ディスク使用量は合計で4,096キロバイトとなります。

注※2

Performance Managementの新規インストール時のデフォルト値です。バージョンアップインストールの場合は，バージョンアップ前に設定した値となります。

注※3

共通メッセージログのログファイル名には，末尾に「01」または「02」が付加されます。

シーケンシャルファイル（jpclog）方式の場合

ログ情報は，まず，末尾が「01」のログファイルに出力されます。ログファイルのサイズが上限に達すると，ログファイル名の末尾が「01」から「02」に変更され，ファイル名の末尾が「01」のログファイルが新規作成されます。その後出力されるログ情報は，末尾が「01」のログファイルに出力されます。すでにファイル名の末尾が「02」のログファイルがある場合は，上書きされます。最新のログは常にファイル名の末尾が「01」のログファイルに出力されます。

ラップラウンドファイル（jpclogw）方式の場合

ログ情報は，まず，末尾が「01」のログファイルに出力されます。ログファイルのサイズが上限に達すると，ファイル名の末尾が「02」のログファイルが新規作成されます。その後出力されるログ情報は，末尾が「02」のログファイルに出力されます。すでにファイル名の末尾が「02」のログファイルがある場合は，一度データをすべて削除し，先頭行からログが出力されます。そのあとログの出力ファイルが交互に入れ替わります。

ログファイルの出力方式については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

注※4

環境ディレクトリは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリです。

表8-4 共通メッセージログのファイル名（UNIXの場合）

ログ情報の種類
出力元
ファイル名
ディスク使用量※1，※2（キロバイト）

共通メッセージログ
Performance Management
/opt/jp1pc/log/jpclog{01|02}※3

Linux 5の場合
2,048(＊2)

上記以外のOSの場合
8,192(＊2)

/opt/jp1pc/log/jpclogw{01|02}※3

Linux 5の場合
2,048(＊2)

上記以外のOSの場合
8,192(＊2)

共通メッセージログ（論理ホスト運用の場合）
論理ホスト運用のPerformance Management
環境ディレクトリ※4
/jp1pc/log/jpclog{01|02}※3

Linux 5の場合
2,048(＊2)

上記以外のOSの場合
8,192(＊2)

環境ディレクトリ※4
/jp1pc/log/jpclogw{01|02}※3

Linux 5の場合
2,048(＊2)

上記以外のOSの場合
8,192(＊2)

注※1

（　）内の数字は，1つのサービスに対して作成されるログファイルの数を示します。例えば，「2,048(＊2)」の場合，ディスク使用量が2,048キロバイトのログファイルが最大で2つ作成されることを示します。この場合，ディスク使用量は合計で4,096キロバイトとなります。

注※2

Performance Managementの新規インストール時のデフォルト値です。バージョンアップインストールの場合は，バージョンアップ前に設定した値となります。

注※3

共通メッセージログのログファイル名には，末尾に「01」または「02」が付加されます。

シーケンシャルファイル（jpclog）方式の場合

ログ情報は，まず，末尾が「01」のログファイルに出力されます。ログファイルのサイズが上限に達すると，ログファイル名の末尾が「01」から「02」に変更され，ファイル名の末尾が「01」のログファイルが新規作成されます。その後出力されるログ情報は，末尾が「01」のログファイルに出力されます。すでにファイル名の末尾が「02」のログファイルがある場合は，上書きされます。最新のログは常にファイル名の末尾が「01」のログファイルに出力されます。

ラップラウンドファイル（jpclogw）方式の場合

ログ情報は，まず，末尾が「01」のログファイルに出力されます。ログファイルのサイズが上限に達すると，ファイル名の末尾が「02」のログファイルが新規作成されます。その後出力されるログ情報は，末尾が「02」のログファイルに出力されます。すでにファイル名の末尾が「02」のログファイルがある場合は，一度データをすべて削除し，先頭行からログが出力されます。そのあとログの出力ファイルが交互に入れ替わります。

ログファイルの出力方式については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

注※4

環境ディレクトリは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリです。

(2) トレースログ

ここでは，Performance Managementのログ情報のうち，PFM - Agentのトレースログの出力元であるサービス名または制御名，および格納先ディレクトリ名を，OSごとに表に示します。

表8-5 トレースログの格納先フォルダ名（Windowsの場合）

ログ情報の種類 | 出力元 | フォルダ名
トレースログ | Agent Collectorサービス | インストール先フォルダ¥agtn¥agent¥インスタンス名¥log¥
Agent Storeサービス | インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥log¥
トレースログ（論理ホスト運用の場合） | Agent Collectorサービス | 環境ディレクトリ※¥jp1pc¥agtn¥agent¥インスタンス名¥log¥
Agent Storeサービス | 環境ディレクトリ※¥jp1pc¥agtn¥store¥インスタンス名¥log¥

注※

環境ディレクトリは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリです。

表8-6 トレースログの格納先ディレクトリ名（UNIXの場合）

ログ情報の種類 | 出力元 | ディレクトリ名
トレースログ | Agent Collectorサービス | /opt/jp1pc/agtn/agent/インスタンス名/log/
Agent Storeサービス | /opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/log/
トレースログ（論理ホスト運用の場合） | Agent Collectorサービス | 環境ディレクトリ※/jp1pc/agtn/agent/インスタンス名/log/
Agent Storeサービス | 環境ディレクトリ※/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/log/

注※

環境ディレクトリは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリです。

8.4 トラブル発生時に採取が必要な資料

「8.2 トラブルシューティング」に示した対処をしてもトラブルを解決できなかった場合，トラブルの要因を調べるための資料を採取し，システム管理者に連絡する必要があります。この節では，トラブル発生時に採取が必要な資料について説明します。

Performance Managementでは，採取が必要な資料を一括採取するためのコマンドを用意しています。PFM - Agentの資料を採取するには，jpcrasコマンドを使用します。jpcrasコマンドを使用して採取できる資料については，表中に記号で示しています。

注意

jpcrasコマンドで採取できる資料は，コマンド実行時に指定するオプションによって異なります。コマンドに指定するオプションと採取できる資料については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

論理ホスト運用の場合の注意事項

論理ホスト運用の場合の注意事項を次に示します。

論理ホスト運用する場合のPerformance Managementのログは，共有ディスクに格納されます。なお，共有ディスクがオンラインになっている場合（Windows），またはマウントされている場合（UNIX）は，jpcrasコマンドで共有ディスク上のログも一括して採取できます。

フェールオーバー時の問題を調査するには，フェールオーバーの前後の資料が必要です。このため，実行系と待機系の両方の資料が必要になります。

論理ホスト運用のPerformance Managementの調査には，クラスタソフトの資料が必要です。論理ホスト運用のPerformance Managementは，クラスタソフトから起動や停止を制御されています。クラスタソフトの動きとPerformance Managementの動きを対比して調査するために，クラスタソフトの資料が必要になります。

この節の構成

8.4.1 Windowsの場合

8.4.2 UNIXの場合

8.4.1 Windowsの場合

この項の構成

(1) OSのログ情報

(2) Performance Managementの情報

(3) オペレーション内容

(4) 画面上のエラー情報

(5) その他の情報

(1) OSのログ情報

表8-7 OSのログ情報（Windowsの場合）

情報の種類
概要
デフォルトのファイル名
jpcrasコマンドでの採取

システムログ
Windowsイベントログ
－
○

プロセス情報
プロセスの一覧
－
○

システムファイル
hostsファイル
システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥hosts
○

servicesファイル
システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥services
○

OS情報
システム情報
－
○

ネットワークステータス
－
○

ホスト名
－
○

Windowsファイアウォールの情報
－
○

ダンプ情報（Windows Server 2003の場合）
ワトソン博士のログファイル

システムドライブ¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥Microsoft¥Dr Watson¥drwtsn32.log※

システムドライブ¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥Microsoft¥Dr Watson¥user.dump※

○

ダンプ情報（Windows Server 2008またはWindows Server 2012の場合）
問題のレポートと解決策のログファイル
ユーザーモードプロセスダンプの出力先フォルダ¥プログラム名.プロセスID.dmp
×

（凡例）

○：採取できる

×：採取できない

－：該当しない

注※

別のフォルダにログファイルが出力されるように設定している場合は，該当するフォルダから資料を採取してください。

(2) Performance Managementの情報

Performance Managementに関する次の情報の採取が必要です。また，ネットワーク接続でのトラブルの場合，接続先マシン上のファイルの採取も必要です。

表8-8 Performance Managementの情報（Windowsの場合）

情報の種類
概要
デフォルトのファイル名
jpcrasコマンドでの採取

共通メッセージログ
Performance Managementから出力されるメッセージログ
（シーケンシャルファイル方式）
インストール先フォルダ¥log¥jpclog{01|02}※1
○

Performance Managementから出力されるメッセージログ
（ラップラウンドファイル方式）
インストール先フォルダ¥log¥jpclogw{01|02}※1
○

構成情報
各構成情報ファイル
－
○

jpctool service list（jpcctrl list）コマンドの出力結果
－
○

バージョン情報
製品バージョン
－
○

履歴情報
－
○

データベース情報
Agent Storeサービス

Storeバージョン1.0の場合
インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥*.DB
インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥*.IDX

Storeバージョン2.0の場合
インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥STPD
インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥STPIフォルダ下の次に示すファイル。
*.DB
*.IDX

○

トレースログ
Performance Managementのプログラムの各サービスのトレース情報
－※2
○

インストールログ※3
インストール時のメッセージログ
%TEMP%¥pfm_inst.log
○

（凡例）

○：採取できる

－：該当しない

注※1

ログファイルの出力方式については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

注※2

トレースログの格納先フォルダについては，「8.3.2 ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

注※3

インストールに失敗した場合に採取してください。

(3) オペレーション内容

トラブル発生時のオペレーション内容について，次に示す情報が必要です。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，PFM - ManagerとPFM - Agentの構成など）

再現性の有無

Tuning Manager serverにログインしている場合は，ログイン時のユーザー名

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

(4) 画面上のエラー情報

次に示すハードコピーを採取してください。

アプリケーションエラーが発生した場合は，操作画面のハードコピー

エラーメッセージダイアログボックスのハードコピー（詳細ボタンがある場合はその内容を含む）

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，［コマンドプロンプト］画面または［管理者コンソール］画面のハードコピー

(5) その他の情報

上記以外で必要な情報を次に示します。

Windowsの［イベントビューア］画面の，［アプリケーション］，［システム］および［セキュリティ］の内容

［システム情報］の内容

Windows Server 2003およびWindows Server 2008の場合
［アクセサリ］－［システムツール］－［システム情報］

Windows Server 2012の場合
［管理ツール］または［すべてのアプリ］－［システム情報］

8.4.2 UNIXの場合

この項の構成

(1) OSのログ情報

(2) Performance Managementの情報

(3) オペレーション内容

(4) エラー情報

(1) OSのログ情報

表8-9 OSのログ情報（UNIXの場合）

情報の種類
概要
デフォルトのファイル名
jpcrasコマンドでの採取

システムログ
syslog

Solarisの場合
/var/adm/messages

Linuxの場合
/var/log/messages

○※1

プロセス情報
プロセスの一覧
－
○

システムファイル
hostsファイル
/etc/hosts
○

/etc/inet/ipnodes※2
○※3

servicesファイル
/etc/services
○

OS情報
パッチ情報
－
○

カーネル情報
－
○

バージョン情報
－
○

ネットワークステータス
－
○

環境変数
－
○

ホスト名
－
○

ダンプ情報
coreファイル
－
○

（凡例）

○：採取できる

－：該当しない

注※1

デフォルトのパスおよびファイル名以外に出力されるように設定されているシステムでは，収集できません。手動で収集してください。

注※2

/etc/inet/ipnodesファイルはSolarisだけに存在するファイルです。/etc/hostsファイルと一緒に収集してください。

注※3

PFM - Manager 08-50以降またはPFM - Base 08-50以降のjpcrasコマンドだけで収集できます。

(2) Performance Managementの情報

Performance Managementに関する次の情報の採取が必要です。また，ネットワーク接続でのトラブルの場合，接続先マシン上のファイルの採取も必要です。

表8-10 Performance Managementの情報（UNIXの場合）

情報の種類
概要
デフォルトのファイル名
jpcrasコマンドでの採取

共通メッセージログ
Performance Managementから出力されるメッセージログ
（シーケンシャルファイル方式）
/opt/jp1pc/log/jpclog{01|02}※1
○

Performance Managementから出力されるメッセージログ
（ラップラウンドファイル方式）
/opt/jp1pc/log/jpclogw{01|02}※1
○

構成情報
各構成情報ファイル
－
○

jpctool service list（jpcctrl list）コマンドの出力結果
－
○

バージョン情報
製品バージョン
－
○

履歴情報
－
○

データベース情報
Agent Storeサービス

Storeバージョン1.0の場合
/opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/*.DB
/opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/*.IDX

Storeバージョン2.0の場合
/opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/STPD
/opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/STPIディレクトリ下の次に示すファイル。
*.DB
*.IDX

○

トレースログ
Performance Managementのプログラムの各サービスのトレース情報
－※2
○

インストールログ※3
インストール時のメッセージログ（Linuxの場合）

/var/opt/HiCommand/TuningManager/logs/ディレクトリ下の次のファイル
HTM_INST_LOG_AGTN_*.log
HTM_UNINST_LOG_AGTN_*.log

/tmp/HiCommandディレクトリ下の次のファイル
installHTMNAS.log

○

インストール時のメッセージログ（Solarisの場合）

/tmp/HiCommandディレクトリ下の次のファイル
installHTMNAS.log

×

（凡例）

○：採取できる

×：採取できない

－：該当しない

注※1

ログファイルの出力方式については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

注※2

トレースログの格納先ディレクトリについては，「8.3.2 ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

注※3

インストールに失敗した場合に採取してください。ただし，ファイルが存在しない場合があるため，存在するファイルだけを採取してください。

(3) オペレーション内容

トラブル発生時のオペレーション内容について，次に示す情報が必要です。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，PFM - ManagerとPFM - Agentの構成など）

再現性の有無

Tuning Manager serverにログインしている場合は，ログイン時のユーザー名

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

(4) エラー情報

次に示すエラー情報を採取してください。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コンソールに出力されたメッセージ

8.5 資料の採取方法

トラブルが発生したときに資料を採取する方法を次に示します。

この節の構成

8.5.1 Windowsの場合

8.5.2 UNIXの場合

8.5.1 Windowsの場合

この項の構成

(1) ダンプ情報を採取する（Windows Server 2008またはWindows Server 2012の場合）

(2) 資料採取コマンドを実行する

(3) 資料採取コマンドを実行する（論理ホスト運用の場合）

(4) Windowsイベントログを採取する

(5) オペレーション内容を確認する

(6) 画面上のエラー情報を採取する

(7) その他の情報を採取する

(1) ダンプ情報を採取する（Windows Server 2008またはWindows Server 2012の場合）

Windows Server 2008またはWindows Server 2012の環境での，ダンプ情報の採取手順を次に示します。

タスクマネージャを開く。

プロセスのタブを選択する。

ダンプを取得するプロセス名を右クリックし，［ダンプ ファイルの作成］を選択する。
次のフォルダに，ダンプファイルが格納されます。
システムドライブ¥Users¥ユーザー名¥AppData¥Local¥Temp

手順3のフォルダからダンプファイルを採取する。
手順3と異なるフォルダにダンプファイルが出力されるように環境変数の設定を変更している場合は，変更先のフォルダからダンプファイルを採取してください。

(2) 資料採取コマンドを実行する

トラブルの要因を調べるための資料の採取には，jpcrasコマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお，ここで説明する操作は，OSユーザーとしてAdministrators権限を持つユーザーが実行してください。また，PFM - Managerが存在するサーバ，および問題が発生しているPFM - Agentサーバで実行してください。

資料採取するサービスがインストールされているホストにログインする。

コマンドプロンプトで次に示すコマンドを実行して，コマンドインタープリタの「コマンド拡張機能」を有効にする。

cmd /E:ON

採取する資料および資料の格納先フォルダを指定して，jpcrasコマンドを実行する。
jpcrasコマンドで，採取できるすべての情報をc:¥tmp¥jpc¥agtフォルダに格納する場合の，コマンドの指定例を次に示します。

jpcras c:¥tmp¥jpc¥agt all all

jpcrasコマンドを実行すると，PFMサービスの一覧取得および起動状態の確認のため，内部でjpctool service list -id * -host *（jpcctrl list * host=*）コマンドが実行されます。コマンド実行ホストとほかのPerformance Managementシステムのホストとの間にファイアウォールが設定されていたり，システム構成が大規模であったりすると，jpctool service list -id * -host *（jpcctrl list * host=*）コマンドの実行に時間が掛かる場合があります。そのような場合は，環境変数JPC_COLCTRLNOHOSTに1を設定することでjpctool service list -id * -host *（jpcctrl list * host=*）コマンドの処理を抑止し，コマンドの実行時間を短縮できます。

jpcrasコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

(3) 資料採取コマンドを実行する（論理ホスト運用の場合）

論理ホスト運用のPerformance Managementの資料は共有ディスクにあり，資料は実行系と待機系の両方で採取する必要があります。

トラブルの要因を調べるための資料の採取には，jpcrasコマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお，ここで説明する操作は，OSユーザーとしてAdministrators権限を持つユーザーが実行してください。

論理ホスト運用の場合の，資料採取コマンドの実行について，手順を説明します。

共有ディスクをオンラインにする。
論理ホストの資料は共有ディスクに格納されています。実行系ノードでは，共有ディスクがオンラインになっていることを確認して資料を採取してください。

実行系と待機系の両方で，採取する資料および資料の格納先フォルダを指定して，jpcrasコマンドを実行する。
jpcrasコマンドで，採取できるすべての情報をc:¥tmp¥jpc¥agtフォルダに格納する場合の，コマンドの指定例を次に示します。

jpcras c:¥tmp¥jpc¥agt all all

jpcrasコマンドをlhostの引数を指定しないで実行すると，そのノードの物理ホストと論理ホストのPerformance Managementの資料が一とおり採取されます。論理ホスト環境のPerformance Managementがある場合は，共有ディスク上のログファイルが取得されます。
なお，共有ディスクがオフラインになっているノードでjpcrasコマンドを実行すると，共有ディスク上のファイルを取得できませんが，エラーは発生しないで正常終了します。

注意

実行系ノードと待機系ノードの両方で，資料採取コマンドを実行して資料採取をしてください。フェールオーバーの前後の調査をするには，実行系と待機系の両方の資料が必要です。

jpcrasコマンドを実行すると，PFMサービスの一覧取得および起動状態の確認のため，内部でjpctool service list -id * -host *（jpcctrl list * host=*）コマンドが実行されます。コマンド実行ホストとほかのPerformance Managementシステムのホストとの間にファイアウォールが設定されていたり，システム構成が大規模であったりすると，jpctool service list -id * -host *（jpcctrl list * host=*）コマンドの実行に時間が掛かる場合があります。そのような場合は，環境変数JPC_COLCTRLNOHOSTに1を設定することでjpctool service list -id * -host *（jpcctrl list * host=*）コマンドの処理を抑止し，コマンドの実行時間を短縮できます。
jpcrasコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

クラスタソフトの資料を採取する。
この資料は，クラスタソフトとPerformance Managementのどちらでトラブルが発生しているのかを調査するために必要になります。クラスタソフトからPerformance Managementへの起動停止などの制御要求と結果を調査できる資料を採取してください。

(4) Windowsイベントログを採取する

次に示す情報を採取してください。

Windowsの［イベントビューア］画面の，Windowsイベントログ

Windowsの［イベントビューア］画面の，［アプリケーション］，［システム］および［セキュリティ］の内容

(5) オペレーション内容を確認する

トラブル発生時のオペレーション内容を確認し，記録しておいてください。確認が必要な情報を次に示します。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，PFM - ManagerとPFM - Agentの構成など）

再現性の有無

Tuning Manager serverにログインしている場合は，ログイン時のユーザー名

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

(6) 画面上のエラー情報を採取する

次に示すハードコピーを採取してください。

アプリケーションエラーが発生した場合は，操作画面のハードコピー

エラーメッセージダイアログボックスのハードコピー
詳細情報がある場合はその内容をコピーしてください。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，［コマンドプロンプト］画面または［管理者コンソール］画面のハードコピー

(7) その他の情報を採取する

次の情報を採取してください。

［システム情報］の内容

Windows Server 2003およびWindows Server 2008の場合
［アクセサリ］－［システムツール］－［システム情報］

Windows Server 2012の場合
［管理ツール］または［すべてのアプリ］－［システム情報］

8.5.2 UNIXの場合

この項の構成

(1) 資料採取コマンドを実行する

(2) 資料採取コマンドを実行する（論理ホスト運用の場合）

(3) オペレーション内容を確認する

(4) エラー情報を採取する

(1) 資料採取コマンドを実行する

トラブルの要因を調べるための資料の採取には，jpcrasコマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお，ここで説明する操作は，OSユーザーとしてrootユーザー権限を持つユーザーが実行してください。また，PFM - Managerが存在するサーバ，および問題が発生しているPFM - Agentサーバで実行してください。

資料採取するサービスがインストールされているホストにログインする。

採取する資料および資料の格納先ディレクトリを指定して，jpcrasコマンドを実行する。
jpcrasコマンドで，採取できるすべての情報を/tmp/jpc/agtディレクトリに格納する場合の，コマンドの指定例を次に示します。

jpcras /tmp/jpc/agt all all

資料採取コマンドで収集された資料は，tarコマンドおよびcompressコマンドで圧縮された形式で，指定されたディレクトリに格納されます。ファイル名を次に示します。
jpcrasYYMMDD.tar.Z
YYMMDDには年月日が付加されます。

jpcrasコマンドを実行すると，PFMサービスの一覧取得および起動状態の確認のため，内部でjpctool service list -id * -host *（jpcctrl list * host=*）コマンドが実行されます。コマンド実行ホストとほかのPerformance Managementシステムのホストとの間にファイアウォールが設定されていたり，システム構成が大規模であったりすると，jpctool service list -id * -host *（jpcctrl list * host=*）コマンドの実行に時間が掛かる場合があります。そのような場合は，環境変数JPC_COLCTRLNOHOSTに1を設定することでjpctool service list -id * -host *（jpcctrl list * host=*）コマンドの処理を抑止し，コマンドの実行時間を短縮できます。

jpcrasコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

(2) 資料採取コマンドを実行する（論理ホスト運用の場合）

論理ホスト運用のPerformance Managementの資料は共有ディスクにあり，資料は実行系と待機系の両方で採取する必要があります。

トラブルの要因を調べるための資料の採取には，jpcrasコマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお，ここで説明する操作は，OSユーザーとしてrootユーザー権限を持つユーザーが実行してください。

論理ホスト運用の場合の，資料採取コマンドの実行について，手順を説明します。

共有ディスクをマウントする。
論理ホストの資料は共有ディスクに格納されています。実行系ノードでは，共有ディスクがマウントされていることを確認して資料を採取してください。

実行系と待機系の両方で，採取する資料および資料の格納先ディレクトリを指定して，jpcrasコマンドを実行する。
jpcrasコマンドで，採取できるすべての情報を/tmp/jpc/agtディレクトリに格納する場合の，コマンドの指定例を次に示します。

jpcras /tmp/jpc/agt all all

資料採取コマンドで収集された資料は，tarコマンドおよびcompressコマンドで圧縮された形式で，指定されたディレクトリに格納されます。ファイル名を次に示します。
jpcrasYYMMDD.tar.Z
YYMMDDには年月日が付加されます。
jpcrasコマンドをlhostの引数を指定しないで実行すると，そのノードの物理ホストと論理ホストのPerformance Managementの資料が一とおり採取されます。論理ホスト環境のPerformance Managementがある場合は，共有ディスク上のログファイルが取得されます。
なお，共有ディスクがマウントされていないノードでjpcrasコマンドを実行すると，共有ディスク上のファイルを取得できませんが，エラーは発生しないで正常終了します。

注意

実行系ノードと待機系ノードの両方で，資料採取コマンドを実行して資料採取をしてください。フェールオーバーの前後の調査をするには，実行系と待機系の両方の資料が必要です。

jpcrasコマンドを実行すると，PFMサービスの一覧取得および起動状態の確認のため，内部でjpctool service list -id * -host *（jpcctrl list * host=*）コマンドが実行されます。コマンド実行ホストとほかのPerformance Managementシステムのホストとの間にファイアウォールが設定されていたり，システム構成が大規模であったりすると，jpctool service list -id * -host *（jpcctrl list * host=*）コマンドの実行に時間が掛かる場合があります。そのような場合は，環境変数JPC_COLCTRLNOHOSTに1を設定することでjpctool service list -id * -host *（jpcctrl list * host=*）コマンドの処理を抑止し，コマンドの実行時間を短縮できます。
jpcrasコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

クラスタソフトの資料を採取する。
この資料は，クラスタソフトとPerformance Managementのどちらでトラブルが発生しているのかを調査するために必要になります。クラスタソフトからPerformance Managementへの起動停止などの制御要求と結果を調査できる資料を採取してください。

(3) オペレーション内容を確認する

トラブル発生時のオペレーション内容を確認し，記録しておいてください。確認が必要な情報を次に示します。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，PFM - ManagerとPFM - Agentの構成など）

再現性の有無

Tuning Manager serverにログインしている場合は，ログイン時のユーザー名

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

(4) エラー情報を採取する

次に示すエラー情報を採取してください。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コンソールに出力されたメッセージ

8.6 Performance Managementの障害検知

Performance Managementでは，ヘルスチェック機能を利用することでPerformance Management自身の障害を検知できます。ヘルスチェック機能では，監視エージェントや監視エージェントが稼働するホストの稼働状態を監視し，監視結果を監視エージェントの稼働状態の変化としてPerformance Reporter上に表示します。

また，PFMサービス自動再起動機能を利用することで，PFMサービスが何らかの原因で異常停止した場合に自動的にPFMサービスを再起動したり，定期的にPFMサービスを再起動したりすることができます。

ヘルスチェック機能によって監視エージェントの稼働状態を監視したり，PFMサービス自動再起動機能によってPFMサービスを自動再起動したりするには，Performance Managementのサービスの詳細な状態を確認するステータス管理機能を使用します。このため，対象となる監視エージェントがステータス管理機能に対応したバージョンであり，ステータス管理機能が有効になっている必要があります。ホストの稼働状態を監視する場合は前提となる条件はありません。

また，Performance Managementのログファイルをシステム統合監視製品であるJP1/Baseで監視することによっても，Performance Management自身の障害を検知できます。これによって，システム管理者は，トラブルが発生したときに障害を検知し，要因を特定して復旧の対処をします。

PFMサービス自動再起動機能の定期再起動機能を使用する場合，定期再起動が実行されるときにメッセージKAVE00326-Iが共通メッセージログに出力されます。監視対象から情報を取得しているときにこのメッセージが出力されると，該当する時刻のレコードが正しく生成されないおそれがあります。

Performance Management自身の障害検知の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

8.7 Performance Managementシステムの障害回復

Performance Managementのサーバで障害が発生したときに，バックアップファイルを基にして，障害が発生する前の正常な状態に回復する必要があります。

障害が発生する前の状態に回復する手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

付録A. システム見積もり

HTM - Agent for NASを使ったシステムを構築する前に，使用するマシンの性能が，HTM - Agent for NASを運用するのに十分であるか，見積もっておくことをお勧めします。

ここでは，次の見積もり項目について説明します。

この付録の構成

A.1 メモリー所要量

A.2 ディスク占有量

A.3 クラスタ運用時のディスク占有量

A.1 メモリー所要量

メモリー所要量は，HTM - Agent for NASの設定状況や使用状況によって変化します。

HTM - Agent for NASのメモリー所要量の，おおよその見積もりを次の表に示します。初期状態とは，1インスタンスで運用する場合のことを示します。

表A-1 メモリー所要量

HTM - Agent for NASの状態 | メモリー所要量（単位：メガバイト）
Windows Server 2003 | Windows Server 2008 | Windows Server 2012 | Solaris（SPARC） | Linux
初期状態での運用 | a+b | a+b | a+b | a+b | a+b
初期状態以外での運用 | (a+b)＊n | (a+b)＊n | (a+b)＊n | (a+b)＊n | (a+b)＊n

（凡例）

a：jpcagtnプロセスのメモリー所要量

b：jpcstoプロセスのメモリー所要量

n：エージェントのインスタンス数

各プロセスのメモリー所要量はOSによって異なります。各プロセスのメモリー所要量を次に示します。

表A-2 プロセスのメモリー所要量

プロセス名 | メモリー所要量（単位：メガバイト）
Windows Server 2003 | Windows Server 2008 | Windows Server 2012 | Solaris（SPARC） | Linux
jpcagtn | 12+z | 12+z | 12+z | 32+z | 60+z
jpcsto | 9 | 9 | 9 | 16 | 30

（凡例）

z=(a*15 + b*19 + c*21 + d*4 + e*17 + 56)/1,024

下記はレコードを収集するときだけ必要です。

a：PDレコードのインスタンス数※

b：PI_DEVDレコードのインスタンス数※

c：PD_FSLレコードのインスタンス数※

d：PD_IACレコードのインスタンス数※

e：PD_FSCレコードのインスタンス数※

zの計算結果は，小数点以下を切り捨ててください。

注※

各レコードのインスタンス数の見積もり方法を次の表に示します。既存のNASシステムを監視する場合，NASシステムの拡張を考慮して見積もりをしてください。

表A-3 各レコードのインスタンス数の見積もり方法

レコード名（レコードID） | インスタンス数
Device Detail（PI_DEVD） | NASシステムのファイルシステムで使用するデバイスファイル数。
File System Configuration（PD_FSC） | NASシステムのファイルシステムで使用するデバイスファイル数。
File System Detail - Local（PD_FSL） | NASシステムのファイルシステム数。
IP Address Configuration（PD_IAC） | NASシステムに設定するIPアドレス数。
Process Detail（PD） | 1,000 + CIFSクライアントの接続数。

監視するNASシステムが存在する場合，NAS システム上でコマンドを実行して，NASシステムのリソース数を確認できます。NASシステムのリソース数を確認するコマンドを次の表に示します。

表A-4 NASシステムのリソース数を確認するコマンド

NASシステムのリソース数 | コマンド
ファイルシステムで使用するデバイスファイル数。 | fslist
ファイルシステム数。 | fslist
NASシステムに設定されているIPアドレス数。 | iflist

A.2 ディスク占有量

ディスク占有量は，構築しているインスタンス数，パフォーマンスデータを収集するレコード数，および共通メッセージログのファイルサイズなどによって変化します。

ただし，共通メッセージログは，同一ホスト上のPerformance Managementプログラムで共通のため，ディスク占有量を見積もる場合は，1つのホストに対して一度だけ共通メッセージログのファイルサイズを加算してください（デフォルトの上限値は4メガバイト）。共通メッセージログのファイルサイズの上限値を変更したい場合は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

この節の構成

A.2.1 システム全体のディスク占有量

A.2.2 各インストール先ディレクトリのディスク占有量

A.2.3 Storeデータベース（Storeバージョン1.0）のディスク占有量

A.2.4 Storeデータベース（Storeバージョン2.0）のディスク占有量

A.2.1 システム全体のディスク占有量

表A-5 システム全体のディスク占有量

HTM - Agent for NASの状態 | ディスク占有量（単位：メガバイト）
Windows Server 2003 | Windows Server 2008 | Windows Server 2012 | Solaris（SPARC） | Linux
インストール時 | 52 | 90 | 90 | 50 | 52
初期状態での運用 | 22+a | 40+a | 40+a | 25+a | 25+a

（凡例）

a：インスタンスごとのディスク占有量の和

1つのインスタンスのディスク占有量の算出式を次に示します。

b+78（単位：メガバイト）

b：Storeデータベースのディスク占有量（単位：メガバイト）

Storeデータベースのディスク占有量については，「A.2.3 Storeデータベース（Storeバージョン1.0）のディスク占有量」および「A.2.4 Storeデータベース（Storeバージョン2.0）のディスク占有量」を参照してください。

A.2.2 各インストール先ディレクトリのディスク占有量

表A-6 各インストール先ディレクトリのディスク占有量

ディレクトリ名 | HTM - Agent for NASの状態 | ディスク占有量（単位：メガバイト）
Windows Server 2003 | Windows Server 2008 | Windows Server 2012 | Solaris（SPARC） | Linux
システムドライブ | インストール時 | 40 | 60 | 60 | － | －
Tuning Managerシリーズのインストール先フォルダ | インストール時 | 12 | 30 | 30 | － | －
初期状態での運用 | 22+a | 40+a | 40+a | － | －
/opt/jp1pc | インストール時 | － | － | － | 50 | 50
初期状態での運用 | － | － | － | 25+a | 25+a
/var | インストール時 | － | － | － | － | 2

（凡例）

a：インスタンスごとのディスク占有量の和

1つのインスタンスのディスク占有量の算出式を次に示します。

b+78（単位：メガバイト）

b：Storeデータベースのディスク占有量（単位：メガバイト）

Storeデータベースのディスク占有量については，「A.2.3 Storeデータベース（Storeバージョン1.0）のディスク占有量」および「A.2.4 Storeデータベース（Storeバージョン2.0）のディスク占有量」を参照してください。

－：該当しない

A.2.3 Storeデータベース（Storeバージョン1.0）のディスク占有量

Storeデータベース（Storeバージョン1.0）では，各レコードは，レコードタイプごとに1つのファイルに格納されます。Storeデータベース（Storeバージョン1.0）のディスク占有量について，レコードタイプごとに次の表に示します。

表A-7 レコードタイプごとのStoreデータベースのディスク占有量

レコードタイプ | ディスク占有量の見積もり式（単位：バイト）
PIレコードタイプ | X₁+...+Xi+3,500＊i
PDレコードタイプ | Y₁+...+Yj+700＊j

（凡例）

X：PIレコードタイプのレコードで履歴データを収集する各レコードのディスク占有量

Y：PDレコードタイプのレコードで履歴データを収集する各レコードのディスク占有量

i：PIレコードタイプのレコードで履歴データを収集するレコード数

j：PDレコードタイプのレコードで履歴データを収集するレコード数

「表A-7 レコードタイプごとのStoreデータベースのディスク占有量」の（凡例）で使用しているXとYの算出式を次に示します。

X={b＊c + (a + 1,900)＊{(b＊c)/(65,250 - a) + 1}※1}＊d＊1.5
Y={b＊e + (a + 1,900)＊{(b＊c)/(65,250 - a) + 1}※1＊(e/c)※2}＊1.5

算出式のa～eの意味は次のとおりです。

a：履歴データを収集する各レコードの固定部のサイズ。各レコードの固定部のサイズについては，「6. レコード」を参照してください。

b：履歴データを収集する各レコードの可変部のサイズ。各レコードの可変部のサイズについては，「6. レコード」を参照してください。

c：履歴データを収集する各レコードのインスタンス数（単数インスタンスレコードの場合は1）※3

d：PIレコードタイプのレコードで履歴データを収集する各レコードの保存レコード数※4

e：PDレコードタイプのレコードで履歴データを収集する各レコードの保存レコード数※5

注※1

{(b＊c)/(65,250 - a) + 1}の計算結果は，小数点以下を切り捨ててください。

注※2

(e/c)の計算結果は，小数点以下を切り捨ててください。

注※3

各レコードのインスタンス数の見積もり方法を次の表に示します。既存のNASシステムを監視する場合，NASシステムの拡張を考慮して見積もりをしてください。

表A-8 各レコードのインスタンス数の見積もり方法

レコード名（レコードID） | インスタンス数
Channel Node Configuration（PD_CHC） | 単数インスタンスレコードのため「1」。
Channel Node Platform Configuration（PD_CPC） | 単数インスタンスレコードのため「1」。
Device Detail（PI_DEVD） | NASシステムのファイルシステムで使用するデバイスファイル数。
Device Summary（PI_DEVS） | 単数インスタンスレコードのため「1」。
File System Configuration（PD_FSC） | NASシステムのファイルシステムで使用するデバイスファイル数。
File System Detail - Local（PD_FSL） | NASシステムのファイルシステム数。
IP Address Configuration（PD_IAC） | NASシステムに設定するIPアドレス数。
Process Detail（PD） | 1,000 + CIFSクライアントの接続数。
System Summary Overview（PI） | 単数インスタンスレコードのため「1」。

監視するNASシステムが存在する場合，NAS システム上でコマンドを実行して，NASシステムのリソース数を確認できます。NASシステムのリソース数を確認するコマンドについては「表A-4 NASシステムのリソース数を確認するコマンド」を参照してください。

注※4

PIレコードタイプのレコードの場合，収集したデータがある一定の区分（時，日，週，月，および年単位）に自動的に要約されるので，分，時，日，週，月，および年の部分の保存レコード数を考慮して計算する必要があります。デフォルトの保存期間とレコード数を次の表に示します。

表A-9 PIレコードタイプのレコードでの保存期間（デフォルト値）とレコード数

データの種類
保存期間
レコード数
（収集間隔が1分の場合）

分単位
1日
1,440

時間単位
7日
168

日単位
1年
366

週単位
1年
52

月単位
1年
12

年単位
制限なし
（収集年数）＊1

注※5

保存レコード数については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tuning Manager Software 運用管理ガイド」のエージェントの管理と設定について説明している個所，および「F.1 Agent Storeサービスのプロパティ一覧」を参照してください。

各PDレコードタイプのレコードでの保存レコード数のデフォルト値を次の表に示します。

表A-10 PDレコードタイプのレコードでの保存レコード数（デフォルト値）

レコード名（レコードID） | 保存レコード数
Channel Node Configuration（PD_CHC） | 120
Channel Node Platform Configuration（PD_CPC） | 120
File System Configuration（PD_FSC） | 147,600
File System Detail - Local（PD_FSL） | 37,200
IP Address Configuration（PD_IAC） | 37,200
Process Detail（PD） | 864,000

A.2.4 Storeデータベース（Storeバージョン2.0）のディスク占有量

Storeデータベース（Storeバージョン2.0）では，各レコードは，要約区分ごと，日付ごと，レコードタイプごとに，ディレクトリ・ファイルが分かれて複数のファイルに格納されます。

Storeデータベース（Storeバージョン2.0）のディスク占有量，ファイル数，およびディレクトリ数の見積もりについて説明します。

ディスク占有量

Storeデータベースのディスク占有量は，レコードタイプごとのディスク占有量の総和となります。PIレコードタイプについては，さらに要約区分ごとのディスク占有量の総和となります。

レコードタイプごとのディスク占有量Xの見積もり式（単位：バイト）

X={(e+2)＊f+(d+60)＊{((e+2)＊f)/(65,250-d)+1}※1}＊a/b＊(c+1)＊1.1

a：レコードタイプ，要約区分ごとに値が異なります。「表A-11 a，b，およびcに設定する値」を参照してください。

b：レコードタイプ，要約区分ごとに値が異なります。「表A-11 a，b，およびcに設定する値」を参照してください。※2

c：履歴データの保存期間設定値※3。レコードタイプ，要約区分ごとに指定する単位が異なります。単位については「表A-11 a，b，およびcに設定する値」を参照してください。

d：履歴データを収集する各レコードの固定部のサイズ※4

e：履歴データを収集する各レコードの可変部のサイズ※4

f：履歴データを収集する各レコードのインスタンス数（単数インスタンスレコードの場合は1）※5。ただし，インスタンス数が2以上の場合，4の倍数に丸め込みます。例えばインスタンス数が2の場合，fは4となります。インスタンス数が1の場合，fは1となります。

表A-11 a，b，およびcに設定する値

レコードタイプ | 要約区分 | a | b | c
PI | 分 | 1,440 | 1+(g-1)/60※2 | 保存期間(単位：日)
時 | 24 | 1+(g-1)/3,600※2 | 保存期間(単位：日)
日 | 7 | 1+(g-1)/86,400※2 | 保存期間(単位：週)
週 | 1 | 1+(g-1)/604,800※2 | 保存期間(単位：週)
月 | 1 | 1+(g-1)/2,592,000※2 | 保存期間(単位：月)
年 | 1 | 1+(g-1)/31,622,400※2 | 保存期間(単位：年)
PD | － | 1,440 | g/60 | 保存期間(単位：日)

（凡例）

g：履歴データの収集インターバル設定値（単位：秒）

－：該当しない

注※1

{((e+2)＊f)/(65,250-d)+1}の計算結果は，小数点以下を切り捨ててください。

注※2

PIレコードタイプのbの計算結果は，小数点以下を切り捨ててください。

注※3

Storeバージョン2.0の場合のデフォルトの保存期間を「表A-12 PIレコードタイプのレコードの保存期間（デフォルト値）」，「表A-13 PDレコードタイプのレコードの保存期間（デフォルト値）」に示します。

注※4

各レコードの固定部・可変部のサイズについては，「6. レコード」のレコードサイズを参照してください。

注※5

レコードごとのインスタンス数については，「A.2.3 Storeデータベース（Storeバージョン1.0）のディスク占有量」を参照してください。

表A-12 PIレコードタイプのレコードの保存期間（デフォルト値）

データの種類 | 保存期間
分単位 | 1日
時単位 | 7日
日単位 | 54週
週単位 | 54週
月単位 | 12か月
年単位 | 制限なし

表A-13 PDレコードタイプのレコードの保存期間（デフォルト値）

レコード名（レコードID） | 保存期間（単位：日）
Channel Node Configuration（PD_CHC） | 7
Channel Node Platform Configuration（PD_CPC） | 7
File System Configuration（PD_FSC） | 7
File System Detail - Local（PD_FSL） | 7
IP Address Configuration（PD_IAC） | 7
Process Detail（PD） | 3

ファイル数

Storeデータベースで作成されるファイル数Nの見積もり式を次に示します。

N=20+2＊(
        (A11+A12+...+A1m+m)+
        (A21+A22+...+A2m+m)+
        (A31+A32+...+A3m+m)+
        (A41+A42+...+A4m+m)+
        (A51+A52+...+A5m+m)+
        (11＊m)+
        (B1+B2+...+Bn+n)
        )

m：PIレコードタイプで収集しているレコードの数

n：PDレコードタイプで収集しているレコードの数

A11～A1m：PIレコードタイプのレコードごとの分レコードの保存期間設定値（単位：日）

A21～A2m：PIレコードタイプのレコードごとの時レコードの保存期間設定値（単位：日）

A31～A3m：PIレコードタイプのレコードごとの日レコードの保存期間設定値（単位：週）

A41～A4m：PIレコードタイプのレコードごとの週レコードの保存期間設定値（単位：週）

A51～A5m：PIレコードタイプのレコードごとの月レコードの保存期間設定値（単位：月）

B1～Bn：PDレコードタイプのレコードごとの保存期間設定値（単位：日）

ディレクトリ数

Storeデータベースで作成されるディレクトリ数Nの見積もり式を次に示します。

N=25+2＊((A1max)+(A2max)+(A3max)+(A4max)+(A5max)+11+(Bmax))

A1max：PIレコードタイプで収集しているレコードの要約区分が「分」のデータの保存期間設定値の最大値（単位：日）

A2max：PIレコードタイプで収集しているレコードの要約区分が「時」のデータの保存期間設定値の最大値（単位：日）

A3max：PIレコードタイプで収集しているレコードの要約区分が「日」のデータの保存期間設定値の最大値（単位：週）

A4max：PIレコードタイプで収集しているレコードの要約区分が「週」のデータの保存期間設定値の最大値（単位：週）

A5max：PIレコードタイプで収集しているレコードの要約区分が「月」のデータの保存期間設定値の最大値（単位：月）

Bmax：PDレコードタイプのレコードごとの保存期間設定値の最大値（単位：日）

Storeサービスがオープンするファイル数

Storeサービスがオープンするファイル数Nの見積もり式を次に示します。

N=20+2＊(6＊m+n)

m：PIレコードタイプで収集しているレコードの数

n：PDレコードタイプで収集しているレコードの数

A.3 クラスタ運用時のディスク占有量

クラスタ運用時のディスク占有量の見積もりは，クラスタシステムで運用しない場合のディスク占有量の見積もりと同じです。ディスク占有量については，「A.2 ディスク占有量」を参照してください。

付録B. カーネルパラメーター

ここでは，調整が必要なカーネルパラメーターについて説明します。

この付録の構成

B.1 カーネルパラメーター

B.1 カーネルパラメーター

HTM - Agent for NASでは，カーネルパラメーターの調整は不要です。

UNIX環境でPFM - ManagerおよびPFM - Baseを使用する場合のカーネルパラメーターの調整については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，付録に記載されているカーネルパラメーター一覧を参照してください。UNIX環境でTuning Manager serverを使用する場合のカーネルパラメーターの調整については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tuning Manager Software インストールガイド」の，カーネルパラメーターの設定方法について説明している個所を参照してください。

付録C. 識別子一覧

HTM - Agent for NASを操作したり，HTM - Agent for NASのStoreデータベースからパフォーマンスデータを抽出したりする際，HTM - Agent for NASであることを示す識別子が必要な場合があります。

ここでは，HTM - Agent for NASの識別子について説明します。

この付録の構成

C.1 識別子一覧

C.1 識別子一覧

HTM - Agent for NASの識別子を次の表に示します。

表C-1 HTM - Agent for NASの識別子一覧

用途 | 名称 | 識別子 | 説明
コマンドなど | プロダクトID | N | プロダクトIDとは，サービスIDの一部。サービスIDは，コマンドを使用してPerformance Managementのシステム構成を確認する場合や，パフォーマンスデータをバックアップする場合などに必要である。サービスIDについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録に記載されている命名規則を参照のこと。
サービスキー | agtnまたはNAS | コマンドを使用してHTM - Agent for NASを起動する場合や，終了する場合などに必要である。サービスキーについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録に記載されている命名規則を参照のこと。
ODBC | 製品タイプ識別子 | NAS | SQL文を使用してデータを抽出する場合に必要である。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，ODBCに準拠したアプリケーションプログラムとの連携について説明している章を参照のこと。
Windowsのサービス名 | Windowsのサービス名 | PFM - Agent for NAS インスタンス名 | HTM - Agent for NASのサービス（Agent Collector）であることを表す。
PFM - Agent Store for NAS インスタンス名 | HTM - Agent for NASのサービス（Agent Store）であることを表す。

付録D. プロセス一覧

ここでは，HTM - Agent for NASのプロセス一覧を記載します。

この付録の構成

D.1 プロセス一覧

D.1 プロセス一覧

HTM - Agent for NASのプロセス一覧を次の表に示します。なお，プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。論理ホストのPFM - Agentでも，動作するプロセスおよびプロセス数は同じです。

表D-1 HTM - Agent for NASのプロセス一覧（Windows版の場合）

プロセス名
（プロセス数）
機能

jpcagtn.exe(n)※1
Agent Collectorサービスプロセス。このプロセスは，HTM - Agent for NASのインスタンスごとに1つ起動する。

jpcsto.exe(n)
Agent Storeサービスプロセス。このプロセスは，HTM - Agent for NASのインスタンスごとに1つ起動する。

stpqlpr.exe(1)※2
Storeデータベースのバックアップ／エクスポート実行プロセス。

注※1

HTM - Agent for NAS固有のプロセスです。

注※2

jpcstoプロセスの子プロセスです。

表D-2 HTM - Agent for NASのプロセス一覧（UNIX版の場合）

プロセス名
（プロセス数）
機能

jpcagtn(n)※1
Agent Collectorサービスプロセス。このプロセスは，HTM - Agent for NASのインスタンスごとに1つ起動する。

agtn/jpcsto(n)
Agent Storeサービスプロセス。このプロセスは，HTM - Agent for NASのインスタンスごとに1つ起動する。

stpqlpr(1)※2
Storeデータベースのバックアップ／エクスポート実行プロセス。

注※1

HTM - Agent for NAS固有のプロセスです。

注※2

jpcstoプロセスの子プロセスです。

付録E. ポート番号一覧

ここでは，HTM - Agent for NASのポート番号，およびHTM - Agent for NASとNASシステム間のポート番号を記載します。

PFM - Manager ，およびPFM - Baseのポート番号およびファイアウォールの通過方向については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の付録を参照してください。

この付録の構成

E.1 ポート番号の変更方法

E.2 HTM - Agent for NASのポート番号

E.3 ファイアウォールの通過方向

E.4 HTM - Agent for NASとNASシステム間のポート番号

E.5 HTM - Agent for NASとNASシステム間のファイアウォールの通過方法

E.6 Windowsファイアウォールをオン（有効）にした環境でHTM - Agent for NASを使用する場合の注意事項

E.7 複数NICの環境で使用するNICの設定

E.1 ポート番号の変更方法

ポート番号は，ユーザー環境に合わせて任意の番号に変更することもできます。

ポート番号の変更方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。なお，使用するプロトコルはTCP/IPです。

注意

Performance Managementは，1対1のアドレス変換をする静的NAT(Basic NAT)に対応しています。

動的NATや，ポート変換機能を含むNAPT（IP Masquerade，NAT+）には対応していません。

E.2 HTM - Agent for NASのポート番号

HTM - Agent for NASで使用するポート番号を次の表に示します。

表E-1 HTM - Agent for NASで使用するポート番号

サービス名 | パラメーター | ポート番号 | 用途
Agent Storeサービス | jp1pcston[nnn]※1 | 自動※2 | パフォーマンスデータを記録したり，履歴レポートを取得したりするときに使用する。
Agent Collectorサービス | jp1pcagtn[nnn]※1 | 自動※2 | アラームをバインドしたり，リアルタイムレポートを取得したりするときに使用する。

注※1

複数インスタンスを作成している場合，2番目以降に作成したインスタンスに通番（nnn）が付加されます。最初に作成したインスタンスには，通番は付加されません。

注※2

インスタンスの登録後，初めてjpcconf port define（jpcnsconfig port）コマンドを実行してポート番号を設定する場合，システムで使用されていないポート番号が表示されます。表示されているポート番号を任意の番号に変更して設定することもできます。一度jpcconf port define（jpcnsconfig port）コマンドでポート番号を設定すると，任意にポート番号を変更しないかぎり，設定されているポート番号が維持されます。

E.3 ファイアウォールの通過方向

ファイアウォールを挟んでPFM - ManagerとHTM - Agent for NASを配置する場合は，PFM - ManagerとPFM - Agentのすべてのサービスにポート番号を固定値で設定してください。また，各ポート番号を次の表に示す方向で設定し，すべてのサービスについてファイアウォールを通過させるようにしてください。

表E-2 PFM - ManagerホストとPFM - Agentホスト間のファイアウォールの通過方向

サービス名 | パラメーター | 通過方向
Agent Storeサービス | jp1pcston[nnn]※ | Agent←Manager
Agent Collectorサービス | jp1pcagtn[nnn]※ | Agent←Manager

（凡例）

Manager：PFM - Managerホスト

Agent：PFM - Agentホスト

←：右項から左項への通信（コネクション）を開始する方向

注※

複数インスタンスを作成している場合，2番目以降に作成したインスタンスに通番（nnn）が付加されます。最初に作成したインスタンスには，通番は付加されません。

通信（コネクション）を開始する時は，接続を受ける側（矢印が向いている側）が，「表E-1 HTM - Agent for NASで使用するポート番号」のポート番号を受信ポートとして使用します。接続する側は，OSによって割り当てられる空きポート番号を送信ポートとして使用します。この場合に使用するポート番号の範囲は，OSによって異なります。

注意

PFM - Agentのホストでjpctool db dump（jpcctrl dump）コマンドまたはjpctool service list（jpcctrl list）コマンドを実行したい場合，次のどちらかの方法でコマンドを実行してください。

jpctool db dump（jpcctrl dump）コマンドまたはjpctool service list（jpcctrl list）コマンドの-proxyオプションで，PFM - Managerを経由して通信するように指定してください。jpctool db dump（jpcctrl dump）コマンドまたはjpctool service list（jpcctrl list）コマンドの-proxyオプションについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

各PFM - Agentホスト間で次の表に示す方向でポート番号を設定し，ファイアウォールを通過させるようにしてください。

表E-3 PFM - Agentホスト間のファイアウォールの通過方向

サービス名 | パラメーター | 通過方向
Agent Storeサービス | jp1pcston[nnn]※ | Agent←→Agent
Agent Collectorサービス | jp1pcagtn[nnn]※ | Agent←→Agent

（凡例）

Agent：PFM - Agentホスト

←→：左項から右項，および右項から左項両方向の通信（コネクション）を開始する方向

注※

複数インスタンスを作成している場合，2番目以降に作成したインスタンスに通番（nnn）が付加されます。最初に作成したインスタンスには，通番は付加されません。

E.4 HTM - Agent for NASとNASシステム間のポート番号

HTM - Agent for NASはシステムで使用されていないポート番号を使用します。

NASシステムはポート番号20265を固定で使用します。NASシステムのポート番号は変更できません。

E.5 HTM - Agent for NASとNASシステム間のファイアウォールの通過方法

HTM - Agent for NASとNASシステム間にファイアウォールを設置する場合，Agent側ではポート番号による通過を設定することはできません。IPアドレスを設定してファイアウォールを通過させるようにしてください。

NASシステム側では，ポート番号20265を設定してください。

E.6 Windowsファイアウォールをオン（有効）にした環境でHTM - Agent for NASを使用する場合の注意事項

次の表に示すサービスで使用するポート番号およびサービスプログラムを例外リストに登録する必要があります。

表E-4 ポート番号を例外リストに登録する必要があるサービス

サービス名 | パラメーター | プログラム
Action Handlerサービス | jp1pcah | －
Agent Storeサービス | jp1pcston[nnn]※1 | －
Agent Collectorサービス | jp1pcagtn[nnn]※1 | jpcagtn.exe
Status Serverサービス | jp1pcstatsvr※2 | －

（凡例）

－：該当しない

注※1

作成しているインスタンスごとにポート番号を登録する必要があります。複数インスタンスを作成している場合，2番目以降に作成したインスタンスに通番（nnn）が付加されます。最初に作成したインスタンスには，通番は付加されません。

注※2

ステータス管理機能を有効にした場合に登録する必要があります。

次の手順で，例外リストに登録してください。

jpcconf port define（jpcnsconfig port define）コマンドを実行し，「表E-4 ポート番号を例外リストに登録する必要があるサービス」に示すサービスが使用するポート番号を設定する。
ポート番号を設定したあと，jpcconf port list（jpcnsconfig port list）コマンドを実行して，正しく設定されたかどうか再確認してください。ポート番号の設定および確認方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

netshコマンドを実行し，例外リストに登録する。
netsh firewall add allowedprogram
program="インストール先フォルダ¥jp1pc¥agtn¥agent¥jpcagtn.exe"
name="Hitachi Tuning Manager - Agent for Network Attached Storage"
mode=ENABLE
netsh firewall add allowedprogram
program="インストール先フォルダ¥jp1pc¥agtn¥store¥jpcsto.exe"
name="Hitachi Tuning Manager - Agent for Network Attached Storage"
mode=ENABLE
netsh firewall add portopening protocol=TCP
port=20282（パラメーター jp1pcagtn[nnn]に該当するポート番号）※1
name="Hitachi Tuning Manager - Agent for Network Attached Storage"
mode=ENABLE
netsh firewall add portopening protocol=TCP
port=20281（パラメーター jp1pcston[nnn]に該当するポート番号）※1
name="Hitachi Tuning Manager - Agent for Network Attached Storage"
mode=ENABLE
netsh firewall add portopening protocol=TCP
port=20275（パラメーター jp1pcahに該当するポート番号）※2
name="JP1/Performance Management" mode=ENABLE
netsh firewall add portopening protocol=TCP
port=22350（パラメーター jp1pcstatsvrに該当するポート番号）※2
name="JP1/Performance Management" mode=ENABLE

注※1

ご使用の環境によって，ポート番号が記載と異なります。手順1で確認したポート番号を登録してください。

注※2

jpcconf port define（jpcnsconfig port）コマンドでポート番号を任意の番号に変更した場合，ポート番号が記載と異なります。手順1で確認したポート番号を登録してください。

例外リストの登録内容を確認する。
コントロールパネルの［Windowsファイアウォール］を選択します。許可されたプログラムの一覧に，登録したサービス名が表示され，チェックされていれば登録は完了しています。
［Windowsファイアウォール］の許可されたプログラムの一覧を表示する方法は，次のとおりです。

Windows Server 2003およびWindows Server 2008の場合
［例外］タブ－［プログラムおよびサービス］の一覧

Windows Server 2012の場合
［Windows ファイアウォールを介したアプリまたは機能を許可］－［許可されたアプリおよび機能(A)：］の一覧

登録を削除する場合は，［Windowsファイアウォール］の許可されたプログラムの一覧に表示されている登録情報を選択し，［削除］を選択してリストから削除します。
一時的に登録情報を無効化したい場合は，チェックを外してください。

注意

HTM - Agent for NASをアンインストールする場合，［プログラムおよびサービス］に表示されている，「Hitachi Tuning Manager - Agent for Network Attached Storage」をすべて削除してください。同一マシン上のPFM製品およびHTM製品をすべてアンインストールする場合は，「JP1/Performance Management」もあわせて削除してください。ほかのPFM製品およびHTM製品がインストールされている場合は，「JP1/Performance Management」を削除しないでください。

E.7 複数NICの環境で使用するNICの設定

複数NICの環境でAgentホストが複数のIPアドレスを持っている場合，NASシステムに接続するとき，Agentの設定で特定のNICを使用することはできません。

付録F. HTM - Agent for NASのプロパティ

ここでは，Performance Reporterで表示されるHTM - Agent for NASのAgent Storeサービスのプロパティ一覧，およびAgent Collectorサービスのプロパティ一覧を記載します。

この付録の構成

F.1 Agent Storeサービスのプロパティ一覧

F.2 Agent Collectorサービスのプロパティ一覧

F.1 Agent Storeサービスのプロパティ一覧

HTM - Agent for NASのAgent Storeサービスのプロパティ一覧を次の表に示します。

表F-1 HTM - Agent for NASのAgent Storeサービスのプロパティ一覧

フォルダ名
プロパティ名
説明

－
First Registration Date
サービスがPFM - Managerに認識された最初の日時が表示される。

Last Registration Date
サービスがPFM - Managerに認識された最新の日時が表示される。

General
－
ホスト名やディレクトリなどの情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Directory
サービスの動作するカレントディレクトリ名が表示される。

Host Name
サービスが動作する物理ホスト名が表示される。

Process ID
サービスのプロセスIDが表示される。

Physical Address
サービスが動作するホストのIPアドレスおよびポート番号が表示される。

User Name
サービスプロセスを実行したユーザー名が表示される。

Time Zone
サービスで使用されるタイムゾーンが表示される。

System
－
サービスが起動されているOSの，OS情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

CPU Type
CPUの種類が表示される。

Hardware ID
ハードウェアIDが表示される。

OS Type
OSの種類が表示される。

OS Name
OS名が表示される。

OS Version
OSのバージョンが表示される。

Network Services
－
Performance Management通信共通ライブラリーについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Build Date
Agent Storeサービスの作成日が表示される。

INI File
jpcns.iniファイルの格納ディレクトリ名が表示される。

Network Services
Service
－
サービスについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Description
次の形式でホスト名が表示される。
インスタンス名_ホスト名

Local Service Name
サービスIDが表示される。

Remote Service Name
接続先PFM - ManagerホストのMaster ManagerのサービスIDが表示される。

EP Service Name
同一ホストにあるCorrelatorのサービスIDが表示される。

Retention
－
Storeバージョンが1.0の場合にデータの保存期間を設定する。詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tuning Manager Software 運用管理ガイド」の，エージェントの管理と設定について説明している個所を参照のこと。

Product Interval - Minute Drawer
分ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Minute

Hour

Day

2 Days

3 Days

4 Days

5 Days

6 Days

Week

Month

Year

Product Interval - Hour Drawer
時間ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Hour

Day

2 Days

3 Days

4 Days

5 Days

6 Days

Week

Month

Year

Product Interval - Day Drawer
日ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Day

2 Days

3 Days

4 Days

5 Days

6 Days

Week

Month

Year

Product Interval - Week Drawer
週ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Week

Month

Year

Product Interval - Month Drawer
月ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Month

Year

Product Interval - Year Drawer
年ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間。Yearで固定。

Product Detail - PDレコードタイプのレコードID
各PDレコードタイプのレコードの保存レコード数を設定する。0～2,147,483,647の整数が指定できる。
注意：範囲外の数値，またはアルファベットなどの文字を指定した場合，エラーメッセージが表示される。

RetentionEx
－
Storeバージョンが2.0の場合にデータの保存期間を設定する。詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tuning Manager Software 運用管理ガイド」の，エージェントの管理と設定について説明している個所を参照のこと。

RetentionEx
Product Interval - PIレコードタイプのレコードID
－
PIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。

Period - Minute Drawer (Day)
PIレコードタイプのレコードIDごとに，分単位のパフォーマンスデータの保存期間を設定する。
保存期間（日数）を0～366の整数で指定できる。

Period - Hour Drawer (Day)
PIレコードタイプのレコードIDごとに，時間単位のパフォーマンスデータの保存期間を設定する。
保存期間（日数）を0～366の整数で指定できる。

Period - Day Drawer (Week)
PIレコードタイプのレコードIDごとに，日単位のパフォーマンスデータの保存期間を設定する。
保存期間（週の数）を0～522の整数で指定できる。

Period - Week Drawer (Week)
PIレコードタイプのレコードIDごとに，週単位のパフォーマンスデータの保存期間を設定する。
保存期間（週の数）を0～522の整数で指定できる。

Period - Month Drawer (Month)
PIレコードタイプのレコードIDごとに，月単位のパフォーマンスデータの保存期間を設定する。
保存期間（月の数）を0～120の整数で指定できる。

Period - Year Drawer (Year)
PIレコードタイプのレコードIDごとに，固定値「10」が表示される。ただし，年単位のパフォーマンスデータの保存期間に制限なし。

Product Detail - PDレコードタイプのレコードID
Period (Day)
PDレコードタイプのレコードIDごとに，パフォーマンスデータの保存期間を設定する。
保存期間（日数）を0～366の整数で指定できる。

Disk Usage
－
各データベースで使用されているディスク容量が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティには，プロパティを表示した時点でのディスク使用量が表示される。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Product Interval
PIレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。

Product Detail
PDレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。

Product Alarm
PAレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。HTM - Agent for NASでは使用しない。

Product Log
PLレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。HTM - Agent for NASでは使用しない。

Total Disk Usage
データベース全体で使用されるディスク容量が表示される。

Configuration
－
Agent Storeサービスのプロパティが表示される。

Store Version
Storeデータベースのバージョンが表示される。

Storeバージョン1.0の場合
「1.0」

Storeバージョン2.0の場合
「2.0」

（凡例）

－：該当しない

F.2 Agent Collectorサービスのプロパティ一覧

HTM - Agent for NASのAgent Collectorサービスのプロパティ一覧を次の表に示します。

表F-2 HTM - Agent for NASのAgent Collectorサービスのプロパティ一覧

フォルダ名
プロパティ名
説明

－
First Registration Date
サービスがPFM - Managerに認識された最初の日時が表示される。

Last Registration Date
サービスがPFM - Managerに認識された最新の日時が表示される。

Data Model Version
データモデルのバージョンが表示される。

General
－
ホスト名やディレクトリなどの情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Directory
サービスの動作するカレントディレクトリ名が表示される。

Host Name
サービスが動作する物理ホスト名が表示される。

Process ID
サービスのプロセスIDが表示される。

Physical Address
サービスが動作するホストのIPアドレスおよびポート番号が表示される。

User Name
サービスプロセスを実行したユーザー名が表示される。

Time Zone
サービスで使用されるタイムゾーンが表示される。

System
－
サービスが起動されているOSの，OS情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

CPU Type
CPUの種類が表示される。

Hardware ID
ハードウェアIDが表示される。

OS Type
OSの種類が表示される。

OS Name
OS名が表示される。

OS Version
OSのバージョンが表示される。

Network Services
－
Performance Management通信共通ライブラリーについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Build Date
Agent Collectorサービスの作成日が表示される。

INI File
jpcns.iniファイルの格納ディレクトリ名が表示される。

Network Services
Service
－
サービスについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Description
次の形式でホスト名が表示される。
インスタンス名_ホスト名

Local Service Name
サービスIDが表示される。

Remote Service Name
Agent Collectorが接続するAgent StoreサービスのサービスIDが表示される。

AH Service Name
同一ホストにあるAction HandlerサービスのサービスIDが表示される。

JP1 Event Configurations
－
予約プロパティ。このプロパティは変更できない。

各サービス
予約プロパティ。このプロパティは変更できない。

JP1 Event Send Host
予約プロパティ。このプロパティは変更できない。

Monitoring Console Host
予約プロパティ。このプロパティは変更できない。

Monitoring Console Port
予約プロパティ。このプロパティは変更できない。

JP1 Event Configurations
Alarm
JP1 Event Mode
予約プロパティ。このプロパティは変更できない。

Detail Records
－
PDレコードタイプのレコードのプロパティが格納されている。収集されているレコードのレコードIDは，太字で表示される。

Detail Records
レコードID※1
－
レコードのプロパティが格納されている。

Description
レコードの説明が表示される。このプロパティは変更できない。

Log
リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，レコードをStoreデータベースに記録するかどうかを指定する。この値が「Yes」でかつ，Collection Intervalが0より大きい値であれば，データベースに記録される。

Collection Interval
パフォーマンスデータの収集間隔（秒単位）を示す。
推奨値はデフォルト値。値を変更する場合は，次の数値のどれかを指定する。

0

60～3,600のうち60の倍数かつ3,600の約数

3,600～86,400のうち3,600の倍数かつ86,400の約数

上記の数値以外を指定した場合，パフォーマンスデータが正しく格納されないことがある。
また，0を指定した場合，パフォーマンスデータは収集されない。

Collection Offset
データの収集を開始するオフセット値を指定する。指定できる値は，Collection Intervalで指定した値の範囲内で，0～32,767秒の1秒単位で指定できる。

LOGIF
レコードをデータベースに記録するときの条件を指定する。条件に合ったレコードだけがデータベースに記録される。Performance Reporterの［サービス階層］タブで表示されるサービスのプロパティ画面の，下部フレームの［LOGIF］をクリックすると表示される［ログ収集条件設定］ウィンドウで作成した条件式（文字列）が表示される。

Interval Records
－
PIレコードタイプのレコードのプロパティが格納されている。収集されているレコードのレコードIDは，太字で表示される。

Interval Records
レコードID※1
－
レコードのプロパティが格納されている。

Description
レコードの説明が表示される。このプロパティは変更できない。

Log
リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，レコードをStoreデータベースに記録するかどうかを指定する。この値が「Yes」でかつ，Collection Intervalが0より大きい値であれば，データベースに記録される。

Collection Interval
パフォーマンスデータの収集間隔（秒単位）を示す。
推奨値はデフォルト値。値を変更する場合は，次の数値のどれかを指定する。

0

60～3,600のうち60の倍数かつ3,600の約数

3,600～86,400のうち3,600の倍数かつ86,400の約数

上記の数値以外を指定した場合，パフォーマンスデータが正しく格納されないことがある。
また，0を指定した場合，パフォーマンスデータは収集されない。

Collection Offset
データの収集を開始するオフセット値を指定する。指定できる値は，Collection Intervalで指定した値の範囲内で，0～32,767秒の1秒単位で指定できる。

LOGIF
レコードをデータベースに記録するときの条件を指定する。条件に合ったレコードだけがデータベースに記録される。Performance Reporterの［サービス階層］タブで表示されるサービスのプロパティ画面の，下部フレームの［LOGIF］をクリックすると表示される［ログ収集条件設定］ウィンドウで作成した条件式（文字列）が表示される。

Log Records
－
PLレコードタイプのレコードのプロパティが格納されている。HTM - Agent for NASではこのレコードをサポートしていないため使用しない。

Restart Configurations
－
PFMサービス自動再起動の条件を設定する。PFM - ManagerまたはPFM - Baseが08-50以降の場合に設定できる。PFMサービス自動再起動機能については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照のこと。

Restart when Abnormal Status
Status ServerサービスがAction Handlerサービス，Agent Collectorサービス，およびAgent Storeサービスの状態を正常に取得できない場合にサービスを自動再起動するかどうかを設定する。設定値はホスト上のすべてのサービスに対して適用される。デフォルト値はYes。
Yes：再起動する
No：再起動しない

Restart when Single Service Running
Agent StoreサービスとAgent Collectorサービスのどちらかしか起動していない場合にサービスを自動再起動するかどうかを設定する。設定値はホスト上のすべてのサービスに対して適用される。デフォルト値はNo。
Yes：再起動する
No：再起動しない

Restart Configurations
Action Handler
Auto Restart
Action Handlerサービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを設定する。デフォルト値はNo。
Yes：自動再起動機能を利用する
No：自動再起動機能を利用しない

Auto Restart - Interval (Minute)
自動再起動機能を利用する場合，サービスの稼働状態を確認する間隔を分単位で設定する。1～1,440の整数で指定する。デフォルト値は10（分）。

Auto Restart - Repeat Limit
自動再起動機能を利用する場合，連続して再起動を試行する回数を設定する。1～10の整数で指定する。デフォルト値は5（回）。

Scheduled Restart
Action Handlerサービスに対して，定期再起動機能を利用するかどうかを設定する。デフォルト値はNo。
Yes：定期再起動機能を利用する
No：定期再起動機能を利用しない

Scheduled Restart - Interval
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔を1～1,000の整数で設定する。デフォルト値は1。単位はScheduled Restart - Interval Unitで指定する。

Scheduled Restart - Interval Unit
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔の単位をMonth/Week/Day/Hourで設定する。デフォルト値はMonth。
Month：月
Week：週
Day：日
Hour：時

Scheduled Restart - Origin - Year
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔の起点となる年を指定する。1971～2035※2の整数で指定する。デフォルト値は現在年※3。

Scheduled Restart - Origin - Month
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔の起点となる月を指定する。1～12※2の整数で指定する。デフォルト値は現在月※3。

Scheduled Restart - Origin - Day
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔の起点となる日を指定する。1～31※2の整数で指定する。デフォルト値は現在日※3。

Scheduled Restart - Origin - Hour
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔の起点となる時間（時）を指定する。0～23の整数で指定する。デフォルト値は現在時（時）※3。

Scheduled Restart - Origin - Minute
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔の起点となる時間（分）を指定する。0～59の整数で指定する。デフォルト値は現在時（分）※3。

Agent Collector
Auto Restart
Agent Collectorサービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを設定する。デフォルト値はNo。
Yes：自動再起動機能を利用する
No：自動再起動機能を利用しない

Auto Restart - Interval (Minute)
自動再起動機能を利用する場合，サービスの稼働状態を確認する間隔を分単位で設定する。1～1,440の整数で指定する。デフォルト値は10（分）。

Auto Restart - Repeat Limit
自動再起動機能を利用する場合，連続して再起動を試行する回数を設定する。1～10の整数で指定する。デフォルト値は5（回）。

Scheduled Restart
Agent Collectorサービスに対して，定期再起動機能を利用するかどうかを設定する。デフォルト値はNo。
Yes：定期再起動機能を利用する
No：定期再起動機能を利用しない

Scheduled Restart - Interval
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔を1～1,000の整数で設定する。デフォルト値は1。単位はScheduled Restart - Interval Unitで指定する。

Scheduled Restart - Interval Unit
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔の単位をMonth/Week/Day/Hourで設定する。デフォルト値はMonth。
Month：月
Week：週
Day：日
Hour：時

Scheduled Restart - Origin - Year
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔の起点となる年を指定する。1971～2035※2の整数で指定する。デフォルト値は現在年※3。

Scheduled Restart - Origin - Month
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔の起点となる月を指定する。1～12※2の整数で指定する。デフォルト値は現在月※3。

Scheduled Restart - Origin - Day
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔の起点となる日を指定する。1～31※2の整数で指定する。デフォルト値は現在日※3。

Scheduled Restart - Origin - Hour
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔の起点となる時間（時）を指定する。0～23の整数で指定する。デフォルト値は現在時（時）※3。

Scheduled Restart - Origin - Minute
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔の起点となる時間（分）を指定する。0～59の整数で指定する。デフォルト値は現在時（分）※3。

Agent Store
Auto Restart
Agent Storeサービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを設定する。デフォルト値はNo。
Yes：自動再起動機能を利用する
No：自動再起動機能を利用しない

Auto Restart - Interval (Minute)
自動再起動機能を利用する場合，サービスの稼働状態を確認する間隔を分単位で設定する。1～1,440の整数で指定する。デフォルト値は10（分）。

Auto Restart - Repeat Limit
自動再起動機能を利用する場合，連続して再起動を試行する回数を設定する。1～10の整数で指定する。デフォルト値は5（回）。

Scheduled Restart
Agent Storeサービスに対して，定期再起動機能を利用するかどうかを設定する。デフォルト値はNo。
Yes：定期再起動機能を利用する
No：定期再起動機能を利用しない

Scheduled Restart - Interval
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔を1～1,000の整数で設定する。デフォルト値は1。単位はScheduled Restart - Interval Unitで指定する。

Scheduled Restart - Interval Unit
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔の単位をMonth/Week/Day/Hourで設定する。デフォルト値はMonth。
Month：月
Week：週
Day：日
Hour：時

Scheduled Restart - Origin - Year
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔の起点となる年を指定する。1971～2035※2の整数で指定する。デフォルト値は現在年※3。

Scheduled Restart - Origin - Month
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔の起点となる月を指定する。1～12※2の整数で指定する。デフォルト値は現在月※3。

Scheduled Restart - Origin - Day
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔の起点となる日を指定する。1～31※2の整数で指定する。デフォルト値は現在日※3。

Scheduled Restart - Origin - Hour
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔の起点となる時間（時）を指定する。0～23の整数で指定する。デフォルト値は現在時（時）※3。

Scheduled Restart - Origin - Minute
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔の起点となる時間（分）を指定する。0～59の整数で指定する。デフォルト値は現在時（分）※3。

Agent※4
－
HTM - Agent for NAS固有の設定用プロパティが格納されている。

Agent※4
Configuration
－
HTM - Agent for NASのインスタンス情報が表示される。このディレクトリに格納されているプロパティは変更できない。

Product
プロダクトID「N」が表示される。

Instance
HTM - Agent for NASのインスタンス名が表示される。

Data Model Version
データモデルのバージョンが表示される。

Destination Address
監視対象となるNASシステムとの接続に使用するIPアドレスが表示される。

Port Number
監視対象となるNASシステムとの接続に使用するポート番号が表示される。

Detour Address
監視対象のNASシステムとの接続に使用する迂回路用のIPアドレスが表示される。

Detour Port Number
監視対象のNASシステムとの接続に使用する迂回路用のポート番号が表示される。

（凡例）

－：該当しない

注※1

ディレクトリ名には，データベースIDを除いたレコードIDが表示されます。各レコードのレコードIDについては，「6. レコード」を参照してください。

注※2

存在しない日付（2007/2/30など）が指定された場合，その月の末日として扱います。

注※3

プロパティを表示した日時を，該当サービスが稼働しているホストのローカルタイムで表示します。

注※4

これらのフォルダ下の内容はHTM - Agent for NAS固有の情報です。

付録G. ファイルおよびディレクトリ一覧

ここでは，HTM - Agent for NASのファイルおよびディレクトリ一覧をOSごとに記載します。

この付録の構成

G.1 Performance Managementのインストール先ディレクトリ

G.2 HTM - Agent for NASのファイルおよびディレクトリ一覧

G.1 Performance Managementのインストール先ディレクトリ

Performance Managementのインストール先ディレクトリをOSごとに示します。

Windowsの場合

Performance Managementのインストール先フォルダは，任意です。デフォルトのインストール先フォルダは次のとおりです。

Windows Server 2003(x86)およびWindows Server 2008(x86)の場合
システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥jp1pc

Windows Server 2003(x64)，Windows Server 2008(x64)およびWindows Server 2012の場合
システムドライブ¥Program Files (x86)¥Hitachi¥jp1pc

UNIXの場合

Performance Managementのインストール先ディレクトリは，「/opt/jp1pc/」です。

注意

UNIX版Performance Managementのファイルに対して，そのファイルと同じディレクトリに，拡張子.lckを付けたファイルが作成されることがあります。

例：/opt/jp1pc/jpcns.iniの場合，/opt/jp1pc/jpcns.ini.lck

このファイルは，UNIX版Performance Managementで内部的に使用しているファイルであるため，変更または削除しないでください。

G.2 HTM - Agent for NASのファイルおよびディレクトリ一覧

この節の構成

G.2.1 Windowsの場合

G.2.2 UNIXの場合

G.2.1 Windowsの場合

Windows版HTM - Agent for NASのファイルおよびフォルダ一覧を次の表に示します。

表G-1 HTM - Agent for NASのファイルおよびフォルダ一覧（Windows版）

フォルダ名
ファイル名
説明

インストール先フォルダ¥
－
Performance Managementのルートフォルダ

instagtn.ini
内部ファイル

インストール先フォルダ¥agtn¥
－
HTM - Agent for NASルートフォルダ

insrules.dat
インスタンス起動環境ルール定義ファイル

PATCHLOG.TXT
内部ファイル

インストール先フォルダ¥agtn¥agent¥
－
Agent Collectorサービスのルートフォルダ

agtlist.ini
Agent Collectorサービスインスタンス定義ファイル

Japanese.dat
内部ファイル※1

jpcagt.ini.instmpl
内部ファイル

jpcagtn.exe
Agent Collectorサービス実行プログラム

jpcagtnenas.dll
Agent Collectorサービス情報採取実行ファイル

jpcenas.dll
Agent Collectorサービス情報採取API実行ファイル

PortMap.dat
内部定義ファイル

ProductMap.dat
内部定義ファイル

インストール先フォルダ¥agtn¥agent¥インスタンス名¥
－
Agent Collectorサービスのルートフォルダ（インスタンスごと）※2

jpcagt.ini
Agent Collectorサービス起動情報ファイル（インスタンスごと）

jpcagt.ini.model
Agent Collectorサービス起動情報ファイルのモデルファイル（インスタンスごと）

インストール先フォルダ¥agtn¥agent¥インスタンス名¥log¥
－
Agent Collectorサービス内部ログ格納フォルダ（インスタンスごと）※2

msgdat01
Agent Collectorサービスログファイル

msgdat02
Agent Collectorサービスログファイル（交替ファイル）

msgdat03
Agent Collectorサービスログファイル（交替ファイル）

msgdat04
Agent Collectorサービスログファイル（交替ファイル）

msglog01
Agent Collectorサービスログファイル

msglog02
Agent Collectorサービスログファイル（交替ファイル）

msglog03
Agent Collectorサービスログファイル（交替ファイル）

msglog04
Agent Collectorサービスログファイル（交替ファイル）

nslog01
Agent Collectorサービス通信ログファイル

nslog02
Agent Collectorサービス通信ログファイル（交替ファイル）

インストール先フォルダ¥agtn¥lib¥
－
メッセージカタログ格納フォルダ

jpcagtnmsg.dll
メッセージカタログ

インストール先フォルダ¥agtn¥store¥
－
Agent Storeサービスのルートフォルダ

*.DAT
データモデル定義ファイル

jpcsto.ini.instmpl
内部ファイル

stolist.ini
内部ファイル

インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥
－
Agent Storeサービスのルートフォルダ（インスタンスごと）※2

*.DAT
データモデル定義ファイル（インスタンスごと）

*.DB
パフォーマンスデータファイル（インスタンスごと）※3

*.IDX
パフォーマンスデータファイルのインデックスファイル（インスタンスごと）※3

*.LCK
パフォーマンスデータファイルのロックファイル（インスタンスごと）※3

jpcsto.ini
Agent Storeサービス設定ファイル（インスタンスごと）

jpcsto.ini.model
Agent Storeサービス設定ファイルのモデルファイル（インスタンスごと）

インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥backup¥
－
標準のデータベースバックアップ先フォルダ（インスタンスごと）※2

インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥dump¥
－
標準のデータベースエクスポート先フォルダ（インスタンスごと）※2

インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥import¥
－
標準のデータベースインポート先フォルダ

インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥log¥
－
Agent Storeサービス内部ログ格納フォルダ（インスタンスごと）※2

msglog01
Agent Storeサービスログファイル

msglog02
Agent Storeサービスログファイル（交替ファイル）

nslog01
Agent Storeサービス通信ログファイル

nslog02
Agent Storeサービス通信ログファイル（交替ファイル）

インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥partial¥
－
標準のデータベース部分バックアップ先フォルダ

インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥STPD¥
－
PDデータベース固有フォルダ※4

STPD.opn
内部制御ファイル

インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥STPD¥YYYY¥
－
年フォルダ※4
注　YYYYは西暦年号を示す。

インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥STPD¥YYYY¥MMDD¥
－
月日フォルダ※4
注　MMは月（2桁表示），DDは日（2桁表示）を示す。

インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥STPD¥YYYY¥MMDD¥nnn¥
－
世代番号フォルダ※4
注　nnnは世代番号（3桁表示）を示す。

*.DB
PDレコードタイプのパフォーマンスデータファイル

*.IDX
PDレコードタイプのパフォーマンスデータファイルのインデックスファイル

インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥STPI¥
－
PIデータベース固有フォルダ※4

STPI.opn
内部制御ファイル

インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥STPI¥n¥
－
要約区分を表すフォルダ※4
注　nは要約区分を表す値。要約区分を表す値と要約区分との対応は次のとおり。
1:分　2:時　3:日　4:週　5:月　6:年

インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥STPI¥n¥YYYY¥
－
年フォルダ※4
注　YYYYは西暦年号を示す。

インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥STPI¥n¥YYYY¥MMDD¥
－
月日フォルダ※4
注　MMは月（2桁表示），DDは日（2桁表示）を示す。

インストール先フォルダ¥agtn¥store¥インスタンス名¥STPI¥n¥YYYY¥MMDD¥nnn¥
－
世代番号フォルダ※4
注　nnnは世代番号（3桁表示）を示す。

*.DB
PIレコードタイプのパフォーマンスデータファイル

*.IDX
PIレコードタイプのパフォーマンスデータファイルのインデックスファイル

インストール先フォルダ¥auditlog¥
－
動作ログファイルの標準の出力フォルダ※5

jpcauditn.log※6
動作ログファイル

インストール先フォルダ¥setup¥
－
セットアップファイル格納フォルダ

jpcagtnu.Z
UNIX版セットアップファイル

jpcagtnw.EXE
Windows版セットアップファイル

インストール先フォルダ¥tools¥
－
コマンド格納フォルダ

jpctminfo.exe
製品情報表示コマンド

（凡例）

－：該当しない

注※1

Windows Server 2008またはWindows Server 2012の場合に作成されます。

注※2

jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンドの実行で作成されます。

注※3

Agent Storeサービス起動時に作成されます。

注※4

Storeデータベースのバージョンが2.0の場合に作成されます。

注※5

動作ログを出力する指定をした場合だけ作成されます。

注※6

nは数値です。動作ログを出力するかどうか，ログファイル数，およびファイルサイズは，jpccomm.iniファイルで変更できます。

G.2.2 UNIXの場合

UNIX版HTM - Agent for NASのファイルおよびディレクトリ一覧を次の表に示します。

表G-2 HTM - Agent for NASのファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版）

ディレクトリ名
ファイル名
説明

/opt/jp1pc/
－
Performance Managementのルートディレクトリ

instagtn.ini
内部ファイル

/opt/jp1pc/agtn/
－
HTM - Agent for NASルートディレクトリ

dontask
内部ファイル
注　このファイルは，Solaris環境の場合だけインストールされる。

insrules.dat
インスタンス起動環境ルール定義ファイル

jpcagtras
内部ファイル
注　このファイルは，Linux環境の場合だけ該当する。

PATCHLOG.TXT
内部ファイル

patch_history
内部ファイル

pplistd
内部ファイル

uninstall.sh
アンインストール用シェル

/opt/jp1pc/agtn/agent/
－
Agent Collectorサービスのルートディレクトリ

agtlist.ini
Agent Collectorサービスインスタンス定義ファイル

jpcagt.ini.instmpl
内部ファイル

jpcagtn
Agent Collectorサービス実行プログラム

libjpcagtnenas[.sl/.so]
Agent Collectorサービス情報採取実行ファイル

libjpcenas[.sl/so]
Agent Collectorサービス情報採取API実行ファイル

PortMap.dat
内部定義ファイル

ProductMap.dat
内部定義ファイル

/opt/jp1pc/agtn/agent/インスタンス名/
－
Agent Collectorサービスのルートディレクトリ（インスタンスごと）※1

jpcagt.ini
Agent Collectorサービス起動情報ファイル（インスタンスごと）

jpcagt.ini.model
Agent Collectorサービス起動情報ファイルのモデルファイル（インスタンスごと）

/opt/jp1pc/agtn/agent/インスタンス名/log/
－
Agent Collectorサービス内部ログ格納ディレクトリ（インスタンスごと）※1

msgdat01
Agent Collectorサービスログファイル

msgdat02
Agent Collectorサービスログファイル（交替ファイル）

msgdat03
Agent Collectorサービスログファイル（交替ファイル）

msgdat04
Agent Collectorサービスログファイル（交替ファイル）

msglog01
Agent Collectorサービスログファイル

msglog02
Agent Collectorサービスログファイル（交替ファイル）

msglog03
Agent Collectorサービスログファイル（交替ファイル）

msglog04
Agent Collectorサービスログファイル（交替ファイル）

nslog01
Agent Collectorサービス通信ログファイル

nslog02
Agent Collectorサービス通信ログファイル（交替ファイル）

/opt/jp1pc/agtn/nls/$LANG/
－
HTM - Agent for NASメッセージ格納ディレクトリ

jpcagtnmsg.cat
メッセージカタログファイル

/opt/jp1pc/agtn/store/
－
Agent Storeサービスのルートディレクトリ

*.DAT
データモデル定義ファイル

jpcsto.ini.instmpl
内部ファイル

stolist.ini
内部ファイル

/opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/
－
Agent Storeサービスのルートディレクトリ（インスタンスごと）※1

*.DAT
データモデル定義ファイル（インスタンスごと）

*.DB
パフォーマンスデータファイル（インスタンスごと）※2

*.IDX
データベースファイルのインデックスファイル（インスタンスごと）※2

*.LCK
データベースファイルのロックファイル（インスタンスごと）※2

jpcsto.ini
Agent Storeサービス設定ファイル（インスタンスごと）

jpcsto.ini.model
Agent Storeサービス設定ファイルのモデルファイル（インスタンスごと）

/opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/backup/
－
標準のデータベースバックアップ先ディレクトリ※1

/opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/dump/
－
標準のデータベースエクスポート先ディレクトリ（インスタンスごと）※1

/opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/import/
－
標準のデータベースインポート先ディレクトリ（インスタンスごと）

/opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/log/
－
Agent Storeサービス内部ログ格納ディレクトリ（インスタンスごと）※1

msglog01
Agent Storeサービスログファイル

msglog02
Agent Storeサービスログファイル（交替ファイル）

nslog01
Agent Storeサービス通信ログファイル

nslog02
Agent Storeサービス通信ログファイル（交替ファイル）

/opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/partial/
－
標準のデータベース部分バックアップ先ディレクトリ

/opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/STPD/
－
PDデータベース固有ディレクトリ※3

STPD.opn
内部制御ファイル

/opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/STPD/YYYY/
－
年ディレクトリ※3
注　YYYYは西暦年号を示す。

/opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/STPD/YYYY/MMDD/
－
月日ディレクトリ※3
注　MMは月（2桁表示），DDは日（2桁表示）を示す。

/opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/STPD/YYYY/MMDD/nnn/
－
世代番号ディレクトリ※3
注　nnnは世代番号（3桁表示）を示す。

*.DB
PDレコードタイプのパフォーマンスデータファイル

*.IDX
PDレコードタイプのパフォーマンスデータファイルのインデックスファイル

/opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/STPI/
－
PIデータベース固有ディレクトリ※3

STPI.opn
内部制御ファイル

/opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/STPI/n/
－
要約区分を表すディレクトリ※3
注　nは要約区分を表す値。要約区分を表す値と要約区分との対応は次のとおり。
1:分　2:時　3:日　4:週　5:月　6:年

/opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/STPI/n/YYYY/
－
年ディレクトリ※3
注　YYYYは西暦年号を示す。

/opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/STPI/n/YYYY/MMDD/
－
月日ディレクトリ※3
注　MMは月（2桁表示），DDは日（2桁表示）を示す。

/opt/jp1pc/agtn/store/インスタンス名/STPI/n/YYYY/MMDD/nnn/
－
世代番号ディレクトリ※3
注　nnnは世代番号（3桁表示）を示す。

*.DB
PIレコードタイプのパフォーマンスデータファイル

*.IDX
PIレコードタイプのパフォーマンスデータファイルのインデックスファイル

/opt/jp1pc/setup/auditlog/
－
動作ログファイルの標準の出力ディレクトリ※4

jpcauditn.log※5
動作ログファイル

/opt/jp1pc/setup/
－
追加Agentセットアップファイル格納ディレクトリ

jpcagtnu.Z
Agentセットアップ用アーカイブファイル（UNIX）

jpcagtnw.EXE
Agentセットアップ用アーカイブファイル（Windows）

/opt/jp1pc/tools/
－
コマンド格納ディレクトリ

jpctminfo
製品情報表示コマンド

（凡例）

－：該当しない

注※1

jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンドの実行で作成されます。

注※2

Agent Storeサービス起動時に作成されます。

注※3

Storeデータベースのバージョンが2.0の場合に作成されます。

注※4

動作ログを出力する指定をした場合だけ作成されます。

注※5

nは数値です。動作ログを出力するかどうか，ログファイル数，およびファイルサイズは，jpccomm.iniファイルで変更できます。

付録H. 製品のバージョンとデータモデルまたはアラームテーブルのバージョン互換

PFM - Agentには，製品のバージョンのほかに，データモデルのバージョンがあります。

PFM - Agentをバージョンアップしたときに，データモデルもバージョンアップされることがあります。データモデルは，上位互換を保っているため，古いバージョンで定義したレポートの定義やアラームの定義は，新しいバージョンのデータモデルでも使用できます。

ここでは，HTM - Agent for NASのバージョンとデータモデルまたはアラームテーブルのバージョン互換を記載します。

この付録の構成

H.1 製品のバージョンとデータモデルまたはアラームテーブルのバージョン互換

H.1 製品のバージョンとデータモデルまたはアラームテーブルのバージョン互換

HTM - Agent for NASのバージョンの対応を次の表に示します。

表H-1 HTM - Agent for NASのバージョン対応表

HTM - Agent for NASのバージョン | データモデルのバージョン | ソリューションセットのアラームテーブルのバージョン
7.6 | 6.2 | 7.00
7.5 | 6.2 | 7.00
7.4.1 | 6.2 | 7.00
7.4 | 6.2 | 7.00
7.2 | 6.2 | 7.00
7.1.1 | 6.0 | 7.00
7.1 | 6.0 | 7.00
7.0 | 6.0 | 7.00
6.2 | 6.0 | 7.00
6.0 | 6.0 | 7.00
05-90 | 6.0 | 7.00
05-70 | 6.0 | 7.00
05-00 | 5.0 | 7.00

HTM - Agent for NASの場合，Performance Reporterの画面の［アラーム階層］に，使用中のPerformance Managementシステムにはないバージョンのアラームテーブルが表示されることがあります。Performance Managementシステムで使用しているアラームテーブルのバージョンおよびバージョンの互換性をご確認の上，使用してください。

バージョン互換については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，付録に記載されているバージョン互換も参照してください。

付録I. 動作ログの出力

Performance Managementの動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

例えば，しきい値オーバーなどの異常が発生したことを示すアラーム発生時に，いつ，どのサービスがアラームを発生させたのかを示す情報が動作ログに出力されます。

動作ログは，PFM - Managerが08-10以降，HTM - Agent for NAS が05-70以降の場合に出力できます。

動作ログは，CSV形式で出力されるテキストファイルです。定期的に保存して表計算ソフトで加工することで，分析資料として利用できます。

動作ログは，jpccomm.iniの設定によって出力されるようになります。ここでは，HTM - Agent for NAS およびPFM - Baseが出力する動作ログの出力内容と，動作ログを出力するための設定方法について説明します。

この付録の構成

I.1 動作ログに出力される事象の種別

I.2 動作ログの保存形式

I.3 動作ログの出力形式

I.4 動作ログを出力するための設定

I.1 動作ログに出力される事象の種別

動作ログに出力される事象の種別を次の表に示します。事象の種別とは，動作ログに出力される事象を分類するための，動作ログ内での識別子です。

表I-1 動作ログに出力される事象の種別

事象の種別
説明
PFM - AgentおよびPFM - Baseが出力する契機

StartStop
ソフトウェアの起動と終了を示す事象。

PFMサービスの起動・停止

スタンドアロンモードの開始・終了

ExternalService
JP1製品と外部サービスとの通信結果を示す事象。
異常な通信の発生を示す事象。
PFM - Managerとの接続状態の変更

ManagementAction
プログラムの重要なアクションの実行を示す事象。
ほかの監査カテゴリーを契機にアクションが実行されたことを示す事象。
自動アクションの実行

I.2 動作ログの保存形式

ここでは，動作ログのファイル保存形式について説明します。

動作ログは規定のファイル（カレント出力ファイル）に出力され，満杯になった動作ログは別のファイル（シフトファイル）として保存されます。動作ログのファイル切り替えの流れは次のとおりです。

動作ログは，カレント出力ファイル「jpcaudit.log」に順次出力されます。

カレント出力ファイルが満杯になると，その動作ログはシフトファイルとして保存されます。
シフトファイル名は，カレント出力ファイル名の末尾に数値を付加した名称です。シフトファイル名は，カレント出力ファイルが満杯になるたびにそれぞれ「ファイル名末尾の数値+1」へ変更されます。つまり，ファイル末尾の数値が大きいほど，古いログファイルとなります。

例

カレント出力ファイル「jpcaudit.log」が満杯になると，その内容はシフトファイル「jpcaudit1.log」へ保管されます。

カレント出力ファイルが再び満杯になると，そのログは「jpcaudit1.log」へ移され，既存のシフトファイル「jpcaudit1.log」は「jpcaudit2.log」へリネームされます。

なお，ログファイル数が保存面数（jpccomm.iniファイルで指定）を超えると，いちばん古いログファイルが削除されます。

カレント出力ファイルが初期化され，新たな動作ログが書き込まれます。

動作ログの出力要否，出力先および保存面数は，jpccomm.iniファイルで設定します。jpccomm.iniファイルの設定方法については，「I.4 動作ログを出力するための設定」を参照してください。

I.3 動作ログの出力形式

Performance Managementの動作ログには，監査事象に関する情報が出力されます。動作ログは，ホスト（物理ホスト・論理ホスト）ごとに1ファイル出力されます。動作ログの出力先ホストは次のようになります。

サービスを実行した場合：実行元サービスが動作するホストに出力

コマンドを実行した場合：コマンドを実行したホストに出力

動作ログの出力形式，出力先，出力項目について次に説明します。

この節の構成

I.3.1 出力形式

I.3.2 出力先

I.3.3 出力項目

I.3.4 出力例

I.3.1 出力形式

CALFHM x.x,出力項目1=値1,出力項目2=値2,…,出力項目n=値n

I.3.2 出力先

物理ホストの場合

Windowsの場合
インストール先フォルダ¥auditlog¥

UNIXの場合
/opt/jp1pc/auditlog/

論理ホストの場合

Windowsの場合
環境ディレクトリ¥jp1pc¥auditlog¥

UNIXの場合
環境ディレクトリ/jp1pc/auditlog/

動作ログの出力先は，jpccomm.iniファイルで変更できます。jpccomm.iniファイルの設定方法については，「I.4 動作ログを出力するための設定」を参照してください。

I.3.3 出力項目

出力項目には2つの分類があります。

共通出力項目
動作ログを出力するJP1製品が共通して出力する項目です。

固有出力項目
動作ログを出力するJP1製品が任意に出力する項目です。

(1) 共通出力項目

共通出力項目に出力される値と項目の内容を次の表に示します。なお，この表はPFM - Managerが出力する項目や内容も含みます。

表I-2 動作ログの共通出力項目

項番
出力項目
値
内容

項目名
出力される属性名

1
共通仕様識別子
－
CALFHM
動作ログフォーマットであることを示す識別子

2
共通仕様リビジョン番号
－
x.x
動作ログを管理するためのリビジョン番号

3
通番
seqnum
通し番号
動作ログレコードの通し番号

4
メッセージID
msgid
KAVExxxxx-x
製品のメッセージID

5
日付・時刻
date
YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD※
動作ログの出力日時およびタイムゾーン

6
発生プログラム名
progid
JP1PFM
事象が発生したプログラムのプログラム名

7
発生コンポーネント名
compid
サービスID
事象が発生したコンポーネント名

8
発生プロセスID
pid
プロセスID
事象が発生したプロセスのプロセスID

9
発生場所
ocp:host

ホスト名

IPアドレス

事象が発生した場所

10
事象の種別
ctgry

StartStop

Authentication

ConfigurationAccess

ExternalService

AnomalyEvent

ManagementAction

動作ログに出力される事象を分類するためのカテゴリー名

11
事象の結果
result

Success（成功）

Failure（失敗）

Occurrence（発生）

事象の結果

12
サブジェクト識別情報
subj:pid
プロセスID
次のどれかの情報

ユーザー操作によって動作するプロセスID

事象を発生させたプロセスID

事象を発生させたユーザー名

ユーザーに1：1で対応づけられた識別情報

subj:uid
アカウント識別子（PFMユーザー/JP1ユーザー）

subj:euid
実効ユーザーID（OSユーザー）

（凡例）

－：なし。

注※

Tは日付と時刻の区切りです。

TZDはタイムゾーン指定子です。次のどれかが出力されます。

+hh:mm：UTCからhh:mmだけ進んでいることを示す。

-hh:mm：UTCからhh:mmだけ遅れていることを示す。

Z：UTCと同じであることを示す。

(2) 固有出力項目

固有出力項目に出力される値と項目の内容を次の表に示します。なお，この表はPFM - Managerが出力する項目や内容も含みます。

表I-3 動作ログの固有出力項目

項番
出力項目
値
内容

項目名
出力される属性名

1
オブジェクト情報
obj

PFM - AgentのサービスID

追加，削除，更新されたユーザー名（PFMユーザー）

操作の対象

obj:table
アラームテーブル名

obj:alarm
アラーム名

2
動作情報
op

Start（起動）

Stop（停止）

Add（追加）

Update（更新）

Delete（削除）

Change Password（パスワード変更）

Activate（有効化）

Inactivate（無効化）

Bind（バインド）

Unbind（アンバインド）

事象を発生させた動作情報

3
権限情報
auth

管理者ユーザー
Management

一般ユーザー
Ordinary

Windows
Administrator

UNIX
SuperUser

操作したユーザーの権限情報

auth:mode

PFM認証モード
pfm

JP1認証モード
jp1

OSユーザー
os

操作したユーザーの認証モード

4
出力元の場所
outp:host
PFM - Managerのホスト名
動作ログの出力元のホスト

5
指示元の場所
subjp:host

ログイン元ホスト名

実行ホスト名（jpctool alarm（jpcalarm）コマンド実行時だけ）

操作の指示元のホスト

6
自由記述
msg
メッセージ
アラーム発生時，および自動アクションの実行時に出力されるメッセージ

固有出力項目は，出力契機ごとに出力項目の有無や内容が異なります。出力契機ごとに，メッセージIDと固有出力項目の内容を次に説明します。

PFMサービスの起動・停止（StartStop）

出力ホスト：該当するサービスが動作しているホスト

出力コンポーネント：起動・停止を実行する各サービス

表I-4 PFMサービスの起動・停止時の固有出力項目

項目名
属性名
値

メッセージID
msgid
起動：KAVE03000-I
停止：KAVE03001-I

動作情報
op
起動：Start
停止：Stop

スタンドアロンモードの開始・終了（StartStop）

出力ホスト：PFM - Agentホスト

出力コンポーネント：Agent Collectorサービス，Agent Storeサービス

表I-5 スタンドアロンモードの開始・終了時の固有出力項目

項目名
属性名
値

メッセージID
msgid
スタンドアロンモードを開始：KAVE03002-I
スタンドアロンモードを終了：KAVE03003-I

注1　固有出力項目は出力されない。
注2　PFM - Agentの各サービスは，起動時にPFM - Managerホストに接続し，ノード情報の登録，最新のアラーム定義情報の取得などを行う。PFM - Managerホストに接続できない場合，稼働情報の収集など一部の機能だけが有効な状態（スタンドアロンモード）で起動する。その際，スタンドアロンモードで起動することを示すため，KAVE03002-Iが出力される。その後，一定期間ごとにPFM - Managerへの再接続を試み，ノード情報の登録，定義情報の取得などに成功すると，スタンドアロンモードから回復し，KAVE03003-Iが出力される。この動作ログによって，KAVE03002-IとKAVE03003-Iが出力されている間は，PFM - Agentが不完全な状態で起動していることを知ることができる。

PFM - Managerとの接続状態の変更（ExternalService）

出力ホスト：PFM - Agentホスト

出力コンポーネント：Agent Collectorサービス，Agent Storeサービス

表I-6 PFM - Managerとの接続状態の変更時の固有出力項目

項目名
属性名
値

メッセージID
msgid
PFM - Managerへのイベントの送信に失敗（キューイングを開始）：KAVE03300-I
PFM - Managerへのイベントの再送が完了：KAVE03301-I

注1　固有出力項目は出力されない。
注2　Agent Storeサービスは，PFM - Managerへのイベント送信に失敗すると，イベントのキューイングを開始し，以降はイベントごとに最大3件がキューにためられる。KAVE03300-Iは，イベント送信に失敗し，キューイングを開始した時点で出力される。PFM - Managerとの接続が回復したあと，キューイングされたイベントの送信が完了した時点で，KAVE03301-Iが出力される。この動作ログによって，KAVE03300-IとKAVE03301-Iが出力されている間は，PFM - Managerへのイベント送信がリアルタイムでできていなかった期間と知ることができる。
注3　Agent Collectorサービスは，通常，Agent Storeサービスを経由してPFM - Managerにイベントを送信する。何らかの理由でAgent Storeサービスが停止している場合だけ，直接PFM - Managerにイベントを送信するが，失敗した場合にKAVE03300-Iが出力される。この場合，キューイングを開始しないため，KAVE03301-Iは出力されない。この動作ログによって，PFM - Managerに送信されなかったイベントがあることを知ることができる。

自動アクションの実行（ManagementAction）

出力ホスト：アクションを実行したホスト

出力コンポーネント：Action Handlerサービス

表I-7 自動アクションの実行時の固有出力項目

項目名
属性名
値

メッセージID
msgid
コマンド実行プロセス生成に成功：KAVE03500-I
コマンド実行プロセス生成に失敗：KAVE03501-W
email送信に成功：KAVE03502-I
email送信に失敗：KAVE03503-W

自由記述
msg
コマンド実行：cmd=実行したコマンドライン
email送信：mailto=送信先emailアドレス

注　コマンド実行プロセスの生成に成功した時点でKAVE03500-Iが出力される。その後，コマンドが実行できたかどうかのログ，および実行結果のログは，動作ログには出力されない。

I.3.4 出力例

動作ログの出力例を次に示します。

CALFHM 1.0, seqnum=1, msgid=KAVE03000-I, date=2007-01-18T22:46:49.682+09:00,
progid=JP1PFM, compid=TA1host01, pid=2076,
ocp:host=host01, ctgry=StartStop, result=Occurrence,
subj:pid=2076,op=Start

I.4 動作ログを出力するための設定

動作ログを出力するための設定は，jpccomm.iniファイルで定義します。設定しない場合，動作ログは出力されません。動作ログを出力するための設定内容とその手順について次に示します。

この節の構成

I.4.1 設定手順

I.4.2 jpccomm.iniファイルの詳細

I.4.1 設定手順

動作ログを出力するための設定手順を次に示します。

ホスト上の全PFMサービスを停止させる。

テキストエディターなどで，jpccomm.iniファイルを編集する。

jpccomm.iniファイルを保存して閉じる。

I.4.2 jpccomm.iniファイルの詳細

jpccomm.iniファイルの詳細について説明します。

(1) 格納先ディレクトリ

物理ホストの場合

Windowsの場合
インストール先フォルダ¥

UNIXの場合
/opt/jp1pc/

論理ホストの場合

Windowsの場合
環境ディレクトリ¥jp1pc¥

UNIXの場合
環境ディレクトリ/jp1pc/

(2) 形式

jpccomm.iniファイルには，次の内容を定義します。

動作ログの出力の有無

動作ログの出力先

動作ログの保存面数

動作ログのファイルサイズ

指定形式は次のとおりです。

"項目名"=値

設定項目を次の表に示します。

表I-8 jpccomm.iniファイルで設定する項目および初期値

項番
項目
説明

1
[Action Log Section]
セクション名です。変更はできません。

2
Action Log Mode
動作ログを出力するかどうかを指定します。この項目の設定は省略できません。

初期値
0（出力しない）

指定できる値
0（出力しない），1（出力する）
これ以外の値を指定すると，エラーメッセージが出力され，動作ログは出力されません。

3
Action Log Dir※
動作ログの出力先を指定します。
論理ホスト環境の場合は共有ディスク上のディレクトリを指定します。共有ディスク上にないディレクトリを指定した場合，論理ホストを構成する各物理ホストへ動作ログが出力されます。
なお，制限長を超えるパスを設定した場合や，ディレクトリへのアクセスが失敗した場合，共通ログにエラーメッセージが出力され，動作ログは出力されません。

初期値
省略

省略した場合に適用される値（デフォルト値）
物理ホストの場合：
　Windows：インストール先フォルダ¥auditlog¥
　UNIX：/opt/jp1pc/auditlog/
論理ホストの場合：
　Windows：環境ディレクトリ¥jp1pc¥auditlog¥
　UNIX：環境ディレクトリ/jp1pc/auditlog/

指定できる値
1～185バイトの文字列

4
Action Log Num
ログファイルの総数の上限（保存面数）を指定します。カレント出力ファイルとシフトファイルの合計を指定してください。

初期値
省略

省略した場合に適用される値（デフォルト値）
5

指定できる値
2～10の整数

数値以外の文字列を指定した場合，エラーメッセージが出力され，デフォルト値である5が設定されます。
範囲外の数値を指定した場合，エラーメッセージを出力し，指定値に最も近い2～10の整数値が設定されます。

5
Action Log Size
ログファイルのサイズをキロバイト単位で指定します。

初期値
省略

省略した場合に適用される値（デフォルト値）
2048

指定できる値
512～2096128​の整数

数値以外の文字列を指定した場合，エラーメッセージが出力され，デフォルト値である2048が設定されます。
範囲外の数値を指定した場合，エラーメッセージが出力され，指定値に最も近い512～2096128​の整数値が設定されます。

注※

物理ホストで設定したあと，jpcconf ha（jpchasetup）コマンドで論理ホストを設定すると，物理ホストの設定が論理ホストにも反映されます。論理ホストと物理ホストを同時に使用する場合には，動作ログの出力先ディレクトリが同一にならないようにしてください。

付録J. このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

この付録の構成

J.1 関連マニュアル

J.2 このマニュアルでの表記

J.3 このマニュアルで使用している略語

J.4 KB（キロバイト）などの単位表記について

J.1 関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

Hitachi Tuning Manager関連

Hitachi Command Suite Tuning Manager Software 運用管理ガイド（3020-3-W41）

Hitachi Command Suite Tuning Manager Software インストールガイド（3020-3-W42）

Hitachi Command Suite Tuning Manager Software ユーザーズガイド（3020-3-W43）

JP1/Performance Management関連

JP1 Version 9 JP1/Performance Management 設計・構築ガイド（3020-3-R31）

JP1 Version 9 JP1/Performance Management 運用ガイド（3020-3-R32）

JP1 Version 9 JP1/Performance Management リファレンス（3020-3-R33）

JP1 Version 10 JP1/Performance Management 設計・構築ガイド（3021-3-041）

JP1 Version 10 JP1/Performance Management 運用ガイド（3021-3-042）

JP1 Version 10 JP1/Performance Management リファレンス（3021-3-043）

JP1/Performance ManagementのAgentは，バージョン体系がHitachi Tuning ManagerのAgentとは異なっています。JP1/Performance Managementのマニュアルを参照される場合は，マニュアル内に記載されているPFM - Agentのバージョンを，次の表のとおり読み替えてください。

JP1/Performance Managementのバージョン | Hitachi Tuning Managerのバージョン
06-70～07-50 | 01-00～05-50
08-10～08-51 | 05-70～6.2
09-00 | 6.3～6.4
09-10 | 7.0～7.1
09-50 | 7.1.1以降
10-00 | 7.4以降

注　JP1/Performance Management 08-00に相当するHitachi Tuning Managerのバージョンは存在しません。

JP1関連

JP1 Version 6 JP1/NETM/DM Manager（3000-3-841）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM 導入・設計ガイド(Windows(R)用)（3020-3-S79）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM 構築ガイド(Windows(R)用)（3020-3-S80）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM 運用ガイド1(Windows(R)用)（3020-3-S81）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM 運用ガイド2(Windows(R)用)（3020-3-S82）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM Client(UNIX(R)用)（3020-3-S85）

J.2 このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，製品名を次のように表記しています。

このマニュアルでの表記
製品名称または意味

Hitachi AMS2000/AMS/WMSシリーズ
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Hitachi Adaptable Modular Storage 2000シリーズ

Hitachi Adaptable Modular Storageシリーズ

Hitachi Workgroup Modular Storageシリーズ

Hitachi USP
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Hitachi Universal Storage Platform

Hitachi Network Storage Controller

Hitachi Universal Storage Platform H12000

Hitachi Universal Storage Platform H10000

HP OpenView NNM，またはhp OpenView NNM
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

HP Network Node Manager Software バージョン6以前

HP Network Node Manager Starter Edition Software バージョン7.5以前

HTM - Agent for NAS
Hitachi Tuning Manager - Agent for Network Attached Storage

HTM - Agent for RAID
Hitachi Tuning Manager - Agent for RAID

HTM - Agent for SANRISE
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

JP1/HiCommand Tuning Manager - Agent for SANRISE Entry

JP1/HiCommand Tuning Manager - Agent for SANRISE Enterprise

HTM - Agent for SAN Switch
Hitachi Tuning Manager - Agent for SAN Switch

HTM - Storage Mapping Agent
Hitachi Tuning Manager - Storage Mapping Agent

HUS100シリーズ
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Hitachi Unified Storage 150

Hitachi Unified Storage 130

Hitachi Unified Storage 110

エントリークラスディスクアレイ装置BR1650シリーズ

HUS VM
Hitachi Unified Storage VM

JP1/Cm2/NNM
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

JP1/Cm2/Network Node Manager バージョン7以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition 250 バージョン8以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition Enterprise バージョン8以前

Linux
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Linux 5

Linux 6

Linux 5
HTM - Agent for NASがサポートしているRed Hat Enterprise Linux(R) 5の総称です。

Linux 6
HTM - Agent for NASがサポートしているRed Hat Enterprise Linux(R) 6の総称です。

NAS Manager
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Hitachi Network Attached Storage/Management

NAS Blade Manager

NAS Manager Modular

NAS Manager

Hitachi NAS Base Suite

Hitachi File Services Manager

NNM
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

HP OpenView NNM，またはhp OpenView NNM

JP1/Cm2/NNM

Performance Management
JP1/Performance Management

PFM - Agent
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

HTM - Agent for NAS

HTM - Agent for RAID

HTM - Agent for SANRISE

HTM - Agent for SAN Switch

HTM - Storage Mapping Agent

PFM - Agent for Cosminexus

PFM - Agent for DB2

PFM - Agent for Domino

PFM - Agent for Enterprise Applications

PFM - Agent for Exchange Server

PFM - Agent for HiRDB

PFM - Agent for IIS

PFM - Agent for JP1/AJS

PFM - Agent for Microsoft SQL Server

PFM - Agent for OpenTP1

PFM - Agent for Oracle

PFM - Agent for Platform

PFM - Agent for Service Response

PFM - Agent for Virtual Machine

PFM - Agent for WebLogic Server

PFM - Agent for WebSphere Application Server

PFM - Agent for WebSphere MQ

PFM - Agent for Cosminexus
JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Server

PFM - Agent for DB2
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM(R) DB2(R) Universal Database(TM)

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM DB2

PFM - Agent for Domino
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

JP1/Performance Management - Agent Option for Domino

JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Domino

PFM - Agent for Enterprise Applications
JP1/Performance Management - Agent Option for Enterprise Applications

PFM - Agent for Exchange Server
JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Server

PFM - Agent for HiRDB
JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB

PFM - Agent for IIS
JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Server

PFM - Agent for JP1/AJS
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS2

JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS3

PFM - Agent for Microsoft SQL Server
JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server

PFM - Agent for OpenTP1
JP1/Performance Management - Agent Option for OpenTP1

PFM - Agent for Oracle
JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle

PFM - Agent for Platform
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

PFM - Agent for Platform（UNIX）

PFM - Agent for Platform（Windows）

PFM - Agent for Platform（UNIX）
JP1/Performance Management - Agent Option for Platform（UNIX用）

PFM - Agent for Platform（Windows）
JP1/Performance Management - Agent Option for Platform（Windows用）

PFM - Agent for Service Response
JP1/Performance Management - Agent Option for Service Response

PFM - Agent for Virtual Machine
JP1/Performance Management - Agent Option for Virtual Machine

PFM - Agent for WebLogic Server
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

JP1/Performance Management - Agent Option for BEA WebLogic Server

JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle(R) WebLogic Server

PFM - Agent for WebSphere Application Server
JP1/Performance Management - Agent Option for WebSphere Application Server

PFM - Agent for WebSphere MQ
JP1/Performance Management - Agent Option for WebSphere MQ

PFM - Base
JP1/Performance Management - Base

PFM - Manager
JP1/Performance Management - Manager

SANRISE9900Vシリーズ
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

SANRISE9900Vシリーズ

SANRISE H1024

SANRISE H128

Solaris，またはSolaris（SPARC）
HTM - Agent for NASがサポートしているSolarisの総称です。

Tuning Manager server
Hitachi Tuning Manager Software

Universal Storage Platform V/VMシリーズ
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Hitachi Universal Storage Platform V

Hitachi Universal Storage Platform VM

Virtual Storage Platformシリーズ
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Hitachi Virtual Storage Platform

Hitachi Virtual Storage Platform VP9500

PFM - Manager，PFM - AgentおよびPFM - Baseを総称して，Performance Managementと表記することがあります。

Tuning Manager serverおよびPFM - Agentを総称して，Tuning Managerシリーズと表記することがあります。

SolarisおよびLinuxを総称して，UNIXと表記することがあります。

J.3 このマニュアルで使用している略語

このマニュアルで使用している略語を次の表に示します。

略語 | 正式名称
API | Application Programming Interface
CPU | Central Processing Unit
CSV | Comma Separated Value
CU | Control Unit
DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol
DLL | Dynamic Linking Library
DNS | Domain Name System
FQDN | Fully Qualified Domain Name
FTP | File Transfer Protocol
I/O | Input/Output
ICMP | Internet Control Message Protocol
ID | IDentifier
IP | Internet Protocol
IPv4 | Internet Protocol version 4
IPv6 | Internet Protocol version 6
LAN | Local Area Network
LDEV | Logical DEVice
LU | Logical Unit
NAPT | Network Address Port Translation
NAS | Network Attached Storage
NAT | Network Address Translation
NIC | Network Interface Card
ODBC | Open DataBase Connectivity
OS | Operating System
SAN | Storage Area Network
SCSI | Small Computer System Interface
SFTP | SSH File Transfer Protocol
SMT | Simultaneous Multi-Threading
SNMP | Simple Network Management Protocol
SSH | Secure SHell
TCP | Transmission Control Protocol
UAC | User Account Control
UDP | User Datagram Protocol
VLAN | Virtual Local Area Network
WRP | Windows Resource Protection

J.4 KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

索引

[A][C][D][F][H][I][J][K][L][N][O][P][R][S][U][W]
[あ][い][う][か][き][く][さ][し][す][せ][そ][た][て][と][ね][は][ふ][ほ][め][よ][り][れ][ろ]

(A)

Agent Collectorサービスのプロパティ一覧

Agent Storeサービスのプロパティ一覧

(C)

Channel Node Configuration（PD_CHC）レコード

Channel Node Configurationレポート

Channel Node Configurationレポート (Multi-Agent)

Channel Node Platform Configuration（PD_CPC）レコード

Channel Node Platform Configurationレポート

Channel Node Platform Configurationレポート (Multi-Agent)

CPU Statusレポート

CPU Statusレポート (Multi-Agent)

CPU Trendレポート

CPU Trendレポート (Multi-Agent)

CPU Usage - Top 10 Processesレポート

CPU Usage Summaryレポート

(D)

Device Detail Statusレポート

Device Detail（PI_DEVD）レコード

Device Detailレポート

Device Summary（PI_DEVS）レコード

Device Usage Statusレポート

Device Usage Summaryレポート

Device Usage Summaryレポート (Multi-Agent)

(F)

File System Configuration Detailレポート

File System Configuration（PD_FSC）レコード

File System Configurationレポート（時単位の履歴レポート）

File System Configurationレポート（リアルタイムレポート）

File System Detail - Local（PD_FSL）レコード

Free Space Mbytes - Top 10 Local File Systemsレポート

(H)

HAクラスタシステムでのHTM - Agent for NASの構成

HTM - Agent for NASが稼働するホストに関する注意事項（UNIXの場合）

HTM - Agent for NASが稼働するホストに関する注意事項（Windowsの場合）

HTM - Agent for NASとNASシステム間のファイアウォールの通過方法

HTM - Agent for NASとNASシステム間のポート番号

HTM - Agent for NASのアンインストールとアンセットアップの流れ（UNIXの場合）

HTM - Agent for NASのアンインストールとアンセットアップの流れ（Windowsの場合）

HTM - Agent for NASの運用方式の変更

HTM - Agent for NASの運用方式の変更（UNIXの場合）

HTM - Agent for NASの運用方式の変更（Windowsの場合）

HTM - Agent for NASのシステム構成の変更（UNIXの場合）

HTM - Agent for NASのシステム構成の変更（Windowsの場合）

HTM - Agent for NASの接続先PFM - Managerの設定（UNIXの場合）

HTM - Agent for NASの接続先PFM - Managerの設定（Windowsの場合）

HTM - Agent for NASのセットアップ手順（UNIXの場合）

HTM - Agent for NASのセットアップ手順（Windowsの場合）

HTM - Agent for NASのセットアップファイルをコピーする（UNIXの場合）

HTM - Agent for NASのセットアップファイルをコピーする（Windowsの場合）

HTM - Agent for NASの登録（UNIXの場合）

HTM - Agent for NASの登録（Windowsの場合）

HTM - Agent for NASの配布指令の作成および登録（UNIXの場合）

HTM - Agent for NASの配布指令の作成および登録（Windowsの場合）

HTM - Agent for NASの配布指令の実行（UNIXの場合）

HTM - Agent for NASの配布指令の実行（Windowsの場合）

HTM - Agent for NASのパッケージング（UNIXの場合）

HTM - Agent for NASのパッケージング（Windowsの場合）

HTM - Agent for NASのファイルおよびディレクトリ一覧

HTM - Agent for NASのポート番号

(I)

I/O Overviewレポート

IP Address Configuration（PD_IAC）レコード

IP Address Configurationレポート（時単位の履歴レポート）

IP Address Configurationレポート（リアルタイムレポート）

IPアドレスの設定（UNIXの場合）

IPアドレスの設定（Windowsの場合）

(J)

JP1/NETM/DM

JP1/NETM/DM

JP1/NETM/DMを使用したリモートインストール（UNIXの場合）

JP1/NETM/DMを使用したリモートインストール（Windowsの場合）

jpcconf db define（jpcdbctrl config）コマンド（UNIXの場合）

jpcconf db define（jpcdbctrl config）コマンド（Windowsの場合）

jpcconf inst list（jpcinslist）コマンド（UNIXの場合）

jpcconf inst list（jpcinslist）コマンド（Windowsの場合）

jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンド（UNIXの場合）

jpcconf inst setup（jpcinssetup）コマンド（Windowsの場合）

jpcconf inst unsetup（jpcinsunsetup）コマンド（UNIXの場合）

jpcconf inst unsetup（jpcinsunsetup）コマンド（Windowsの場合）

jpcconf mgrhost define（jpcnshostname）コマンド（UNIXの場合）

jpcconf mgrhost define（jpcnshostname）コマンド（Windowsの場合）

jpchostsファイル

jpchostsファイル

jpcpragtsetupコマンド

jpcpragtsetupコマンド

jpcrasコマンド

jpcsto.iniの設定項目（UNIXの場合）

jpcsto.iniの設定項目（Windowsの場合）

jpcsto.iniファイルの編集手順（UNIXの場合）

jpcsto.iniファイルの編集手順（Windowsの場合）

jpcsto.iniファイルの編集前の準備（UNIXの場合）

jpcsto.iniファイルの編集前の準備（Windowsの場合）

jpcsto.iniファイルを編集して設定を変更する（Storeバージョン1.0の場合だけ：UNIXの場合）

jpcsto.iniファイルを編集して設定を変更する（Storeバージョン1.0の場合だけ：Windowsの場合）

jpctool service delete（jpcctrl delete）コマンド（UNIXの場合）

jpctool service delete（jpcctrl delete）コマンド（Windowsの場合）

jpctool service list（jpcctrl list）コマンド（UNIXの場合）

jpctool service list（jpcctrl list）コマンド（Windowsの場合）

(K)

KAVF24001-I

KAVF24002-E

KAVF24003-I

KAVF24004-E

KAVF24100-W

KAVF24101-E

KAVF24105-E

KAVF24107-E

KAVF24112-E

KAVF24113-W

KAVF24114-E

KAVF24116-E

KAVF24118-W

KAVF24120-E

KAVF24121-E

KAVF24122-E

KAVF24130-E

KAVF24131-W

KAVF24132-W

KAVF24133-W

KAVF24134-W

KAVF24135-W

KAVF24137-W

KAVF24138-W

KAVF24139-W

KAVF24140-W

KAVF24150-E

KAVF24151-W

KAVF24152-W

KAVF24153-W

KAVF24154-W

KAVF24155-W

KAVF24901-E

KAVF24902-E

KAVF24903-I

KAVF24904-E

KAVF24905-E

Kernel CPUアラーム

(L)

LANG環境変数の設定

Local File System Detailレポート

Local File System Statusレポート

(N)

Network Overviewレポート

Network Statusレポート

Network Statusレポート(Multi-Agent)

(O)

ODBCキーフィールド一覧

(P)

PD

PD_CHC

PD_CPC

PD_FSC

PD_FSL

PD_IAC

PDレコードタイプ

PFM - Agentの登録

PFM - Agentの登録

PFM - Agentの論理ホストのアンセットアップ

PFM - Agentの論理ホストのアンセットアップ

PFM - Agentの論理ホストのセットアップ

PFM - Agentの論理ホストのセットアップ

PFM - Managerが停止した場合の影響

PFM - Managerでの設定の削除

PFM - Managerでの設定の削除

PI

PI_DEVD

PI_DEVS

PIレコードタイプ

Process Detail（PD）レコード

Process Detailレポート

Process Trendレポート

(R)

Run Queueアラーム

(S)

Space Usage - Top 10 Local File Systemsレポート

Storeデータベース

Storeデータベースに格納されているデータをエクスポートすると出力されるフィールド

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

Storeバージョン2.0への移行（UNIXの場合）

Storeバージョン2.0への移行（Windowsの場合）

syslogとWindowsイベントログの一覧

System Overviewレポート（分単位の履歴レポート）

System Overviewレポート（リアルタイムレポート）

System Summary Overview（PI）レコード

System Utilization Statusレポート

(U)

User CPUアラーム

(W)

Windowsファイアウォールをオン（有効）にした環境でHTM - Agent for NASを使用する場合の注意事項

Workload Statusレポート

Workload Statusレポート (Multi-Agent)

(あ)

アクション

アラーム

アラーム一覧

アラームテーブル

アラームの記載形式

アンインストール手順

アンインストール手順

アンインストール手順（UNIXの場合）

アンインストール手順（Windowsの場合）

アンインストールとアンセットアップ（UNIXの場合）

アンインストールとアンセットアップ（UNIXの場合）

アンインストールとアンセットアップ（Windowsの場合）

アンインストールとアンセットアップ（Windowsの場合）

アンインストールとアンセットアップの前に（UNIXの場合）

アンインストールとアンセットアップの前に（Windowsの場合）

アンインストールに必要なOSユーザー権限に関する注意事項（UNIXの場合）

アンインストールに必要なOSユーザー権限に関する注意事項（Windowsの場合）

アンセットアップ手順

アンセットアップ手順

アンセットアップ手順（UNIXの場合）

アンセットアップ手順（Windowsの場合）

(い)

インスタンス環境のアンセットアップ（UNIXの場合）

インスタンス環境のアンセットアップ（Windowsの場合）

インスタンス環境の更新の設定

インスタンス環境の更新の設定（UNIXの場合）

インスタンス環境の更新の設定（Windowsの場合）

インスタンス環境の設定

インスタンス環境の設定

インスタンス環境の設定（UNIXの場合）

インスタンス環境の設定（Windowsの場合）

インストール失敗時に採取が必要な資料（UNIXの場合）

インストール失敗時に採取が必要な資料（Windowsの場合）

インストール時に出力されるメッセージ（UNIXの場合）

インストール時に出力されるメッセージ（Windowsの場合）

インストール手順

インストール手順

インストール手順（UNIXの場合）

インストール手順（Windowsの場合）

インストールとセットアップ（UNIXの場合）

インストールとセットアップ（UNIXの場合）

インストールとセットアップ（UNIXの場合）

インストールとセットアップ（Windowsの場合）

インストールとセットアップ（Windowsの場合）

インストールとセットアップ（Windowsの場合）

インストールとセットアップの流れ

インストールとセットアップの流れ

インストールとセットアップの流れ（UNIXの場合）

インストールとセットアップの流れ（Windowsの場合）

インストールとセットアップの前に

インストールとセットアップの前に

インストールとセットアップの前に（UNIXの場合）

インストールとセットアップの前に（Windowsの場合）

インストールに必要なOSユーザー権限について（UNIXの場合）

インストールに必要なOSユーザー権限について（Windowsの場合）

(う)

運用開始の前に（UNIXの場合）

運用開始の前に（Windowsの場合）

(か)

カーネルパラメーター

仮想化システムでのアンインストールについて

仮想化システムでのインストールとセットアップについて（Windowsの場合）

環境変数に関する注意事項（UNIXの場合）

環境変数に関する注意事項（Windowsの場合）

監視対象NASシステム（UNIXの場合）

監視対象NASシステム（Windowsの場合）

監視対象ストレージシステムおよびファイルサーバ（UNIXの場合）

監視対象ストレージシステムおよびファイルサーバ（Windowsの場合）

(き)

共通メッセージログ

共通メッセージログ

共有ディスクのアンマウント

共有ディスクのアンマウント

共有ディスクのオフライン

共有ディスクのオフライン

共有ディスクのオンライン

共有ディスクのオンライン

共有ディスクのマウント

共有ディスクのマウント

(く)

クラスタ運用時のディスク占有量

クラスタシステムでのインストールとセットアップについて（UNIXの場合）

クラスタシステムでのインストールとセットアップについて（Windowsの場合）

クラスタシステムでの運用

クラスタシステムでの環境設定

クラスタシステムでの環境設定

クラスタシステムの概要

クラスタソフトからのPFM - Agentの登録解除

クラスタソフトからのPFM - Agentの登録解除

クラスタソフトからの起動・停止の確認

クラスタソフトからの起動・停止の確認

クラスタソフトからの停止

クラスタソフトからの停止

クラスタソフトへのPFM - Agentの登録

クラスタソフトへのPFM - Agentの登録

(さ)

サービスに関する注意事項（UNIXの場合）

サービスに関する注意事項（Windowsの場合）

(し)

識別子一覧

システム見積もり

システムログ

資料の採取方法

(す)

ステータス管理機能

(せ)

製品のバージョンとデータモデルまたはアラームテーブルのバージョン互換

セキュリティ関連プログラムがインストールされている場合の注意事項（UNIXの場合）

セキュリティ関連プログラムがインストールされている場合の注意事項（Windowsの場合）

セキュリティ関連プログラムに関する注意事項（UNIXの場合）

セキュリティ関連プログラムに関する注意事項（Windowsの場合）

接続先PFM - Managerの設定

接続先PFM - Managerの設定

セットアップコマンドを実行する（Performance Reporter：UNIXの場合）

セットアップコマンドを実行する（Performance Reporter：Windowsの場合）

セットアップコマンドを実行する（PFM - Manager：UNIXの場合）

セットアップコマンドを実行する（PFM - Manager：Windowsの場合）

セットアップ手順

セットアップ手順

前提OS（UNIXの場合）

前提OS（Windowsの場合）

前提プログラム（UNIXの場合）

前提プログラム（Windowsの場合）

(そ)

その他の注意事項（アンインストール・アンセットアップ：UNIXの場合）

その他の注意事項（アンインストール・アンセットアップ：Windowsの場合）

その他の注意事項（インストール・セットアップ：UNIXの場合）

その他の注意事項（インストール・セットアップ：Windowsの場合）

ソリューションセット

ソリューションセット

ソリューションセットの概要

(た)

他Performance Managementプログラムの論理ホストのアンセットアップ

他Performance Managementプログラムの論理ホストのアンセットアップ

他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ

他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ

(て)

ディスク占有量

データ型一覧

データモデル

データモデル

(と)

同一ホストにPerformance Managementプログラムを複数インストール，セットアップするときの注意事項（UNIXの場合）

同一ホストにPerformance Managementプログラムを複数インストール，セットアップするときの注意事項（Windowsの場合）

動作ログ出力の設定

動作ログ出力の設定

動作ログの出力

トラブルシューティング

トラブル発生時に採取が必要な資料

トラブルへの対処方法

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

トレースログ

トレースログ

(ね)

ネットワークに関する注意事項（UNIXの場合）

ネットワークに関する注意事項（Windowsの場合）

ネットワークの環境設定（UNIXの場合）

ネットワークの環境設定（Windowsの場合）

ネットワークの設定

ネットワークの設定

ネットワークの設定（UNIXの場合）

ネットワークの設定（Windowsの場合）

(は)

バージョンアップの注意事項（UNIXの場合）

バージョンアップの注意事項（Windowsの場合）

バインド

バックアップ（UNIXの場合）

バックアップ（Windowsの場合）

バックアップとリストア（UNIXの場合）

バックアップとリストア（Windowsの場合）

パフォーマンスデータの格納先の変更

パフォーマンスデータの格納先の変更

パフォーマンスデータの格納先の変更（UNIXの場合）

パフォーマンスデータの格納先の変更（UNIXの場合）

パフォーマンスデータの格納先の変更（Windowsの場合）

パフォーマンスデータの格納先の変更（Windowsの場合）

パフォーマンスデータの管理方法

パフォーマンスデータの収集方法

(ふ)

ファイアウォールの通過方向

ファイルおよびディレクトリ一覧

フィールド

フィールド

フィールドの値

フェールオーバー時の処理

複数NICの環境で使用するNICの設定

プログラムに関する注意事項（UNIXの場合）

プログラムに関する注意事項（Windowsの場合）

プログラムのインストール順序（UNIXの場合）

プログラムのインストール順序（Windowsの場合）

プログラムのインストール方法（UNIXの場合）

プログラムのインストール方法（Windowsの場合）

プロセス一覧

プロパティ

(ほ)

ポート番号一覧

ポート番号の設定（UNIXの場合）

ポート番号の設定（Windowsの場合）

ポート番号の設定の解除

ポート番号の設定の解除

(め)

メッセージ

メッセージ一覧

メッセージの記載形式

メッセージの形式

メッセージの出力形式

メッセージの出力先一覧

メモリー所要量

(よ)

要約ルール

(り)

リアルタイムレポート

リストア（UNIXの場合）

リストア（Windowsの場合）

リモートインストールの流れ（UNIXの場合）

リモートインストールの流れ（Windowsの場合）

履歴レポート

(れ)

レコード

レコード

レコード

レコード一覧

レコードの記載形式

レポート

レポート一覧

レポートの記載形式

レポートのフォルダ構成

(ろ)

ログ情報

ログのファイルサイズ変更

ログのファイルサイズ変更

ログのファイルサイズ変更（UNIXの場合）

ログのファイルサイズ変更（Windowsの場合）

ログファイルおよびディレクトリ一覧

論理ホスト環境定義ファイルのインポート

論理ホスト環境定義ファイルのインポート

論理ホスト環境定義ファイルのインポート

論理ホスト環境定義ファイルのインポート

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポート〔クラスタ運用時〕

論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー

論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー

論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー

論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー