Hitachi Command Suite Software
メッセージガイド

3020-3-W05-C0

目次

前書き

はじめに

対象読者

マニュアルの構成

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルで使用している記号

1. メッセージの概要

1.1 メッセージの構成

1.2 メッセージIDの形式と種類

1.3 このマニュアルで使用している用語について

2. DRMで始まるメッセージ

2.1 DRM-10000～DRM-19999

3. KAIBで始まるメッセージ

3.1 KAIB00000～KAIB09999

3.2 KAIB10000～KAIB19999

3.3 KAIB20000～KAIB29999

3.4 KAIB30000～KAIB39999

3.5 KAIB40000～KAIB49999

3.6 KAIB50000～KAIB59999

4. KAICで始まるメッセージ

4.1 KAIC00000～KAIC09999

4.2 KAIC10000～KAIC19999

4.3 KAIC20000～KAIC29999

4.4 KAIC30000～KAIC39999

4.5 KAIC40000～KAIC49999

4.6 KAIC60000～KAIC69999

4.7 KAIC70000～KAIC79999

4.8 KAIC90000～KAIC99999

5. KAIEで始まるメッセージ

5.1 KAIE10000～KAIE19999

5.2 KAIE20000～KAIE29999

5.3 KAIE30000～KAIE39999

5.4 KAIE60000～KAIE69999

6. KAIGで始まるメッセージ

6.1 KAIG00000～KAIG09999

7. KAPMで始まるメッセージ

7.1 KAPM00000～KAPM09999

7.2 KAPM10000～KAPM19999

7.3 KAPM40000～KAPM49999

8. KAQxで始まるメッセージ

8.1 KAQxメッセージの詳細

9. KATSで始まるメッセージ

9.1 KATS10000～KATS19999

9.2 KATS20000～KATS29999

9.3 KATS30000～KATS39999

9.4 KATS40000～KATS49999

9.5 KATS50000～KATS59999

9.6 KATS60000～KATS69999

9.7 KATS90000～KATS99999

10. KAVNで始まるメッセージ

10.1 KAVN00000～KAVN09999

10.2 KAVN10000～KAVN19999

11. KAVXで始まるメッセージ

11.1 KAVX0000～KAVX9999

11.2 特定のメッセージの対処

11.2.1 KAVX5105-Wの対処

11.2.2 KAVX5137-EまたはKAVX0006-E/DRM-10041の対処

12. KDJEで始まるメッセージ

12.1 KDJE40000～KDJE49999

13. KFPxで始まるメッセージ

13.1 KFPxメッセージの詳細

14. RPMで始まるメッセージ

14.1 RPM-00000～RPM-09999

14.2 RPM-10000～RPM-19999

14.3 RPM-20000～RPM-29999

15. Device Managerが出力するアラート

15.1 KAID00001～KAID01999

15.2 KAID10001～KAID11028

16. ストレージシステムのメッセージ

16.1 HUS100，Hitachi AMS2000/AMS/WMS/SMSおよびSANRISE9500Vのメッセージ

16.2 Hitachi USPのメッセージ

16.3 SANRISE9900Vのメッセージ

16.4 Universal Storage Platform V/VMのメッセージ

16.5 Virtual Storage Platformのメッセージ

付録A. このマニュアルの参考情報

A.1 関連マニュアル

A.2 このマニュアルでの表記

A.3 このマニュアルで使用している略語

A.4 KB（キロバイト）などの単位表記について

All Rights Reserved. Copyright© 2010, 2014, Hitachi, Ltd.

前書き

対象製品

Hitachi Device Manager 7.6.1

Hitachi Replication Manager 7.6.1

Hitachi Tiered Storage Manager 7.6.1

Hitachi Replication ManagerおよびHitachi Tiered Storage Managerは，経済産業省が2003年度から3年間実施した「ビジネスグリッドコンピューティングプロジェクト」の技術開発の成果を含みます。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

Active Directoryは，米国Microsoft Corporationの，米国およびその他の国における登録商標または商標です。

AIXは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。

Ethernetは，富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

Ethernetは，米国Xerox Corp.の商品名称です。

FlashCopyは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。

HPおよびStorageWorksは，Hewlett-Packard Development Company, L.P.の商標です。

HP-UXは，Hewlett-Packard Development Company, L.P.のオペレーティングシステムの名称です。

Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Kerberosは，マサチューセッツ工科大学（MIT：Massachusetts Institute of Technology）で開発されたネットワーク認証のプロトコルの名称です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

LTO, Linear Tape-Open, およびUltriumは，Hewlett-Packard Development Company, L.P., 米国Quantum Corporation, および米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における商標です。

Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft Exchange Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MicrosoftおよびJScriptは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MicrosoftおよびSQL Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Netscapeは，AOL Inc.の登録商標です。

OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

RSAおよびBSAFEは，米国EMC コーポレーションの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

S/390は，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。

SOAP（Simple Object Access Protocol）は，分散ネットワーク環境においてXMLベースの情報を交換するための通信プロトコルの名称です。

すべてのSPARC商標は，米国SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC商標がついた製品は，米国Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。

SUSEは日本におけるNovell, Inc.の商標です。

Symantec, および Backup Exec は，Symantec Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。

VERITAS Backup Execは，Symantec Corporation の米国およびその他の国における商品名称です。

VERITASおよびNetBackupは，Symantec Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

VeritasおよびVeritas Storage Foundationは，Symantec Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

VMwareは，米国およびその他の地域における VMware, Inc. の登録商標または商標です。

VMware，vCenter Serverは，米国およびその他の地域における VMware, Inc. の登録商標または商標です。

VMware，VMware vSphereは，米国およびその他の地域における VMware, Inc. の登録商標または商標です。

VMware，VMware vSphere ESXは，米国およびその他の地域における VMware, Inc. の登録商標または商標です。

VMware，VMware vSphere ESXiは，米国およびその他の地域における VMware, Inc. の登録商標または商標です。

Win32は，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

z/OSは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。

その他記載の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

Hitachi Device Manager，Hitachi Replication Manager，およびHitachi Tiered Storage Managerには，Oracle Corporation またはその子会社，関連会社が著作権を有している部分が含まれています。

Hitachi Device Manager，Hitachi Replication Manager，およびHitachi Tiered Storage Managerには，UNIX System Laboratories, Inc.が著作権を有している部分が含まれています。

Hitachi Device Manager，Hitachi Replication Manager，およびHitachi Tiered Storage Managerは，米国EMC コーポレーションのRSA BSAFE®ソフトウェアを搭載しています。

This product includes software developed by Ben Laurie for use in the Apache-SSL HTTP server project.

Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).

Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England. The original software is available from ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/.

This product includes software developed by Ralf S. Engelschall <rse@engelschall.com> for use in the mod_ssl project (http://www.modssl.org/).

This product includes software developed by Daisuke Okajima and Kohsuke Kawaguchi (http://relaxngcc.sf.net/).

This product includes software developed by the Java Apache Project for use in the Apache JServ servlet engine project (http://java.apache.org/).

This product includes software developed by Andy Clark.

発行

2014年1月　3020-3-W05-C0

著作権

All Rights Reserved. Copyright© 2010, 2014, Hitachi, Ltd.

はじめに

このマニュアルでは，Hitachi Device Manager，Hitachi Replication Manager，およびHitachi Tiered Storage Managerが出力するメッセージについて説明します。また，エラー状態を解消するために推奨する対処を説明します。

以降，このマニュアルでは，Hitachi Device ManagerをDevice Manager，Hitachi Replication ManagerをReplication Manager，Hitachi Tiered Storage ManagerをTiered Storage Managerと略します。

はじめにの構成

対象読者

マニュアルの構成

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルで使用している記号

対象読者

このマニュアルは，Hitachi Command Suiteを使ってストレージシステムを使用したシステムを運用管理される方を対象としています。また，対象読者には次のような知識があることを前提としています。

SAN（Storage Area Network）に関する基本的な知識

前提オペレーティングシステム，およびWebブラウザーの基本的な操作方法

Hitachi Command Suiteを使った，システムの運用管理に必要な知識

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章から構成されています。

第1章 メッセージの概要

メッセージの形式と種類について説明しています。

第2章 DRMで始まるメッセージ

Replication Manager Application Agentに関するメッセージについて説明しています。

第3章 KAIBで始まるメッセージ

Hitachi Command Suite製品のインストーラーに関するメッセージについて説明しています。

第4章 KAICで始まるメッセージ

Device Managerに関するメッセージについて説明しています。

第5章 KAIEで始まるメッセージ

Device Managerエージェントに関するメッセージについて説明しています。

第6章 KAIGで始まるメッセージ

Host Data Collectorに関するメッセージについて説明しています。

第7章 KAPMで始まるメッセージ

Hitachi Command Suite共通コンポーネントに関するメッセージについて説明しています。

第8章 KAQxで始まるメッセージ

ファイルサーバに関するメッセージについて説明しています。

第9章 KATSで始まるメッセージ

Tiered Storage Managerに関するメッセージについて説明しています。

第10章 KAVNで始まるメッセージ

Replication Managerに関するメッセージについて説明しています。

第11章 KAVXで始まるメッセージ

Replication Manager Application Agentに関するメッセージについて説明しています。

第12章 KDJEで始まるメッセージ

Hitachi Command Suite共通コンポーネントに関するメッセージについて説明しています。

第13章 KFPxで始まるメッセージ

HiRDBに関するメッセージについて説明しています。

第14章 RPMで始まるメッセージ

Replication Managerに関するメッセージについて説明しています。

第15章 Device Managerが出力するアラート

Device Managerが出力するアラートについて説明しています。

第16章 ストレージシステムのメッセージ

ストレージシステムが出力するメッセージについて説明しています。

付録A このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報について説明しています。

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記
製品名

Active Directory
Microsoft®Active Directory

Exchange Server
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Exchange Server 2003

Exchange Server 2007

Exchange Server 2010

Exchange Server 2003
Microsoft® Exchange Server 2003

Exchange Server 2007
Microsoft® Exchange Server 2007

Exchange Server 2010
Microsoft® Exchange Server 2010

Internet Explorer
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Microsoft® Internet Explorer®

Windows® Internet Explorer®

JScript
Microsoft® JScript®

MSCS
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Microsoft® Cluster Service

Microsoft® Failover Cluster

MSFC
Microsoft® Failover Cluster

SQL Server
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Microsoft® SQL Server 2005

Microsoft® SQL Server 2008

Microsoft® SQL Server 2008 R2

Microsoft® SQL Server 2012

Win32
Win32®

Windows
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows® 8

Microsoft® Windows Server® 2003

Microsoft® Windows Server® 2003 R2

Microsoft® Windows Server® 2008

Microsoft® Windows Server® 2008 R2

Microsoft® Windows Server® 2012

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP

Windows 7
Microsoft® Windows® 7

Windows 8
Microsoft® Windows® 8

Windows Server 2003
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Microsoft® Windows Server® 2003

Microsoft® Windows Server® 2003 R2

Windows Server 2008
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Microsoft® Windows Server® 2008

Microsoft® Windows Server® 2008 R2

Windows Server 2012
Microsoft® Windows Server® 2012

Windows Vista
Microsoft® Windows Vista®

Windows XP
Microsoft® Windows® XP

このマニュアルで使用している記号

このマニュアルでは，次に示す記号を用いて特記事項を説明します。

記号
意味

参考
製品を正しく使用していただく際のご参考です。

|
複数の項目に対して項目間の区切りを示し，「または」の意味を示します。
（例）
「A|B|C」は，「A，B，またはC」を示します。

［ ］
メニュータイトル，メニュー項目，およびボタンの名称を示します。メニュー項目を連続して選択する場合は，［ ］を「－」（ハイフン）でつないで説明しています。

＜ ＞
可変値であることを示します。

{ }
この記号で囲まれている複数の項目の中から，必ず一組の項目を選択します。項目と項目の区切りは「|」で示します。
（例）
「{A|B|C}」は，「A，B，またはCのどれかを必ず指定する」ことを示します。

1. メッセージの概要

この章では，メッセージの形式と種類について説明します。

この章の構成

1.1 メッセージの構成

1.2 メッセージIDの形式と種類

1.3 このマニュアルで使用している用語について

1.1 メッセージの構成

Device Manager，Tiered Storage Manager，およびReplication Managerのメッセージは，GUI，CLI，およびログファイルなどに出力されます。出力されるメッセージは，メッセージIDとメッセージテキストから構成されます。

メッセージを出力するコンポーネントによっては，日付，時刻，プログラム名などが出力される場合もあります。

1.2 メッセージIDの形式と種類

メッセージIDの形式を次に示します。

プレフィックスnnnnn-Z

メッセージIDは次の要素から構成されます。

プレフィックス

メッセージの出力元コンポーネントを示します。プレフィックスとコンポーネントの関係は，「表1-1 プレフィックスとメッセージIDの種類」を参照してください。

nnnnn

メッセージの通し番号を示します。

Z

メッセージの種類を示します。プレフィックスがDRM-，KAID，およびRPM-から始まるメッセージは種類を出力しません。メッセージの種類と意味を次に示します。

I（Information） ユーザーに情報を通知するメッセージです。

Q（Question） ユーザーに応答を促すメッセージです。

W（Warning） 処理は続行されますが，制限があることをユーザーに通知するメッセージです。

E（Error） 処理が続行できないエラーをユーザーに通知するメッセージです。

表1-1 プレフィックスとメッセージIDの種類

プレフィックス
メッセージIDの説明

DRM-
Replication Manager Application Agentに関するメッセージです。

KAIB
Hitachi Command Suite製品のインストーラーに関するメッセージです。

KAIC
Device Managerに関するメッセージです。
メッセージの番号と対応する機能は次のとおりです。
KAIC00000～KAIC09999：サーバ機能に関するメッセージ
KAIC10000～KAIC19999：GUIに関するメッセージ
KAIC20000～KAIC29999：Device Managerエージェントに関するメッセージ
KAIC30000～KAIC39999：トレースメッセージ
KAIC40000～KAIC49999：CLIEXに関するメッセージ
KAIC60000～KAIC69999：トレースメッセージ
KAIC70000～KAIC79999：GUIに関するメッセージ
KAIC90000～KAIC99999：CLIに関するメッセージ

KAID
Device Managerが出力するアラートです。

KAIE
Device Managerエージェントに関するメッセージです。

KAIG
Host Data Collectorに関するメッセージです。

KAPM
Hitachi Command Suite共通コンポーネントに関するメッセージです。

KAQB
ファイルサーバに関するメッセージです。
これらのメッセージについては，ファイルサーバのメッセージマニュアルを参照してください。

KAQG

KAQK

KAQM

KAQR

KAQS

KAQV

KATS
Tiered Storage Managerに関するメッセージです。
メッセージの番号と対応する機能は次のとおりです。
KATS10000～KATS19999：CLIに関するメッセージ
KATS20000～KATS39999：GUIに関するメッセージ
KATS40000～KATS99999：サーバ機能に関するメッセージ

KAVN
Replication Managerに関するメッセージです。
メッセージの番号と対応する機能は次のとおりです。
KAVN00000～KAVN00199：共通のメッセージ
KAVN00200～KAVN00399：GUIに関するメッセージ
KAVN00400～KAVN00799：サーバ機能に関するメッセージ
KAVN01800～KAVN01899：Device Managerエージェントに関するメッセージ
KAVN02300～KAVN02499：共通のメッセージ
KAVN02500～KAVN02999：サーバ機能に関するメッセージ
KAVN03000～KAVN03399：Replication Manager Application Agentに関するメッセージ
KAVN10000～KAVN19999：監査ログに関するメッセージ

KAVX
Replication Manager Application Agentに関するメッセージです。

KDJE
Hitachi Command Suite共通コンポーネントに関するメッセージです。

KFPA
HiRDBに関するメッセージです。

KFPC

KFPD

KFPH

KFPI

KFPK

KFPL

KFPO

KFPR

KFPS

KFPU

KFPX

RPM-
Replication Managerに関するメッセージです。
メッセージの番号と対応する機能は次のとおりです。
RPM-00000～RPM-00199：共通のメッセージ
RPM-00200～RPM-00399：GUIに関するメッセージ
RPM-00400～RPM-00599：サーバ機能に関するメッセージ
RPM-00600～RPM-00799：監視機能に関するメッセージ
RPM-00800～RPM-00999：データベース機能に関するメッセージ
RPM-01000～RPM-01199：Device Managerに関するメッセージ
RPM-01400～RPM-01599：Business Continuity ManagerおよびMainframe Agentに関するメッセージ
RPM-01600～RPM-01799，RPM-03300～RPM-03499：Device Managerエージェントに関するメッセージ
RPM-03700～RPM-04099：Replication Manager Application Agentに関するメッセージ
RPM-04500～RPM-04999：サーバ機能に関するメッセージ
RPM-10000～RPM-29999：Replication Manager Application Agentに関するメッセージ

推奨する対処を2章以降で説明します。対処に「顧客問い合わせ窓口に連絡してください。」と記載されているメッセージが出力された場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」またはマニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software システム構成ガイド」を参照して障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

1.3 このマニュアルで使用している用語について

このマニュアルでは，次に示す用語を適宜読み替えてください。

表1-2 このマニュアルで使用している用語の対応関係

このマニュアルでの表記
Hitachi Command Suite製品およびほかのマニュアルでの表記

PDEV
ドライブ

アレイグループ
パリティグループ

アレイファミリー

ストレージシステムのファミリー

ストレージシステムファミリー

アレイ名
ストレージシステム名

サブシステム
ストレージシステム

ストレージサブシステム
ストレージシステム

ディスク
ドライブ

バックアップ
レプリカ

ホストストレージドメイン
ホストグループ

このマニュアルでは，Dynamic Provisioning機能に関する構成要素を次のとおり表記します。

Hitachi Dynamic Tiering（HDT）のDPプールを示す場合，HDTプールと表記します。

Hitachi Dynamic Provisioning（HDP）のDPプールボリュームを示す場合，HDPプールボリュームと表記します。

Hitachi Dynamic Tiering（HDT）のDPボリュームを示す場合，HDTボリュームと表記します。

2. DRMで始まるメッセージ

この章では，Replication Manager Application Agentに関するメッセージについて説明します。

DRMで始まるメッセージは，Replication Manager を使用している環境によってメッセージが出力された要因，および対処が異なる場合があります。Replication Manager をGUIで使用している場合は，「説明」欄の「（GUIの場合）」を参照してください。Replication Manager をCLIで使用している場合は，「説明」欄の「（CLIの場合）」を参照してください。

この章の構成

2.1 DRM-10000～DRM-19999

2.1 DRM-10000～DRM-19999

Replication Manager Application Agent に関するメッセージ（DRM-10000～DRM-19999）を次の表に示します。

表2-1 DRM-10000～DRM-19999：Replication Manager Application Agent のメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

DRM-10000
排他の処理に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
処理の実行時に別の処理が実行中だったため排他処理を行いましたがエラーが発生しました。
対処
しばらく待ってから再度操作を実行してください。
（CLIの場合）
要因
コマンド実行時に別のコマンドが実行されていたため，排他処理をしましたが，エラーが発生しました。
対処
しばらく待ってから，コマンドを再度実行してください。

DRM-10001
指定されたファイルは使用中です。
（GUIの場合）
要因
リストア対象が使用中のため処理を続行できませんでした。
対処
しばらく待ってから再度操作を実行してください。
（CLIの場合）
要因
リストア対象のファイルが使用中のため，リストア処理を続行できません。
対処
しばらく待ってから，コマンドを再度実行してください。

DRM-10002
内部エラーが発生しました。
（GUIの場合）
要因
ディクショナリマップファイルやレプリカカタログの情報が不整合になったり，壊れたりしたため，未知の内部エラーが発生しました。または，OSシステムコール実行中に未知の内部エラーが発生しました。
対処
次の順序でApplication Agentの動作環境を確認してください。

Application Agentの設定で指定したRAID Managerインスタンスの通信相手となるRAID Managerインスタンスが起動済みかどうか。

Application Agentの設定で指定したインスタンス番号が適切かどうか。

RAID Managerの構成定義ファイル（horcmn.conf）が適切かどうか。

Application Agentの動作環境に問題がない場合は，製品マニュアルのトラブルシューティングの項目に記載された内容を確認し，資料を採取した後，問い合わせ窓口に連絡してください。回復するためには製品のアンインストール後，再度インストールを行う必要があります。
（CLIの場合）
要因
ディクショナリマップファイルやバックアップカタログの情報が不整合になったり，壊れたりしたため，未知の内部エラーが発生しました。または，OSシステムコール実行中に未知の内部エラーが発生しました。
対処
次の順序でReplication Manager Application Agentの動作環境を確認してください。

RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）のHORCMINSTパラメーターで指定したRAID Managerインスタンスの通信相手となるRAID Managerインスタンスが起動済みかどうか。

RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）のHORCMINSTパラメーターで指定したインスタンス番号が適切かどうか。

RAID Managerの構成定義ファイル（horcmn.conf）が適切かどうか。

Replication Manager Application Agentの動作環境に問題がない場合は，マニュアル「 Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して，資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-10003
バックアップIDの取得に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentのデータが破損しているためレプリカ情報を取得できませんでした。
対処
製品マニュアルのトラブルシューティングの項目に記載された内容を確認し，資料を採取したあと，問い合わせ窓口に連絡してください。回復するためには製品のアンインストール後，再度インストールを行う必要があります。
（CLIの場合）
要因
ディクショナリマップファイルやバックアップカタログの情報が不整合になったり，壊れたりしたため，バックアップIDを取得できませんでした。
対処
マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して，資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。回復するためにはReplication Manager Application Agentをアンインストールして，再インストールする必要があります。

DRM-10004
指定されたバックアップIDに関連するバックアップ情報は存在しません。
（GUIの場合）
要因
指定されたレプリカの詳細情報がありません。
対処
ホスト情報の更新を行ってから再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
リストアを実行したり，バックアップ情報を表示したりするときに，コマンドで指定したバックアップIDに対応するバックアップ情報が存在しませんでした。
対処
正しいバックアップIDを指定してから，コマンドを再度実行してください。

DRM-10008
コピーグループのペアステータスが不正です。
（GUIの場合）
要因
コピーグループのペア状態が不正なため，コマンドが実行できません。
次の要因が考えられます。

Replication Manager以外のプログラムからペアボリュームの状態が変更された。

ユーザーが不正なオペレーションを実行した。

ストレージサブシステムに障害が発生した。

対処
要因に応じて次の対処を行ってください。

Replication Manager以外のプログラムからペアボリュームの状態が変更された場合，RAID Managerのpairsplitコマンドを使用してコピーグループのペア状態をPSUSに変更してから，コマンドを再度実行してください。

ユーザーが不正なオペレーションを実行した場合は，テープからバックアップデータをリストアするか，正ボリュームからバックアップを取り直すかして，副ボリュームのデータを正しいものにしてください。

ストレージサブシステムに障害が発生した場合は，システムログを参照し，対象のボリュームに関して異常を表すメッセージが出力されていないかどうか確認して，障害を取り除いてください。

（CLIの場合）
要因
コピーグループのペア状態が不正なため，コマンドが実行できません。
次の要因が考えられます。

Replication Manager Application Agent以外のプログラムからペアボリュームの状態が変更された。

ユーザーが不正なオペレーションを実行した。

ストレージシステムに障害が発生した。

対処
現象によって次の対処をしてください。

Replication Manager Application Agent以外のプログラムからペアボリュームの状態が変更された場合は，RAID Managerのpairsplitコマンドを使用してコピーグループのペア状態をPSUSに変更してから，コマンドを再度実行してください。

ユーザーが不正なオペレーションを実行した場合は，テープからバックアップデータをリストアするか，正ボリュームからバックアップを取り直すかして，副ボリュームのデータを正しいものにしてください。
バックアップを取り直す場合は次の対処をしてください。
次の三つの条件をすべて満たしているときは，RAID Managerのpaircreateコマンドを使用して，コピーグループのペア状態をPAIRまたはPSUSに変更してから，コマンドを実行してください。
・KAVX5106-EとKAVX5118-Eが同時に表示された
・KAVX5118-Eで表示されたペア状態がPAIRまたはPSUS
・KAVX5106-Eで出力されたコピーグループのペア状態がSMPL
次の三つの条件をすべて満たしているときは，RAID Managerのpairsplitコマンドを使用して，コピーグループのペア状態をPSUSまたはSMPLに変更してから，コマンドを実行してください。
・KAVX5107-EとKAVX5118-Eが同時に表示された
・KAVX5118-Eで表示されたペア状態がPSUSまたはSMPL
・KAVX5106-Eで出力されたコピーグループのペア状態がPAIR

ストレージシステムに障害が発生した場合は，システムログを参照し，対象のボリュームに関して異常を表すメッセージが出力されていないかどうか確認して，障害を取り除いてください。

DRM-10009
コピーグループの再同期に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
バックアップやリストア処理の実行時に，コピーグループの再同期処理に失敗しました。
対処
Replication Managerのマニュアルを参照してReplication Manager Application Agentが正しく構成されていることを確認してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップやリストア処理の実行時に，コピーグループの再同期処理に失敗しました。
対処
RAID Managerのログ情報を参照して，RAID Managerのコマンドが失敗した要因をRAID Managerのマニュアルに従って取り除いてください。そのあとにReplication Manager Application Agentのコマンドを再度実行してください。
失敗した要因は，Replication Manager Application Agentを実行する構成または設定にある場合があります。マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」の次の事項を参照して，構成および設定を確認してください。

Application Agentを使用する場合のシステム構成と注意事項

Application Agentが適用できるボリューム構成

RAID Managerの設定

Application Agentの動作の設定

RAID Managerと連携するためのApplication Agentの設定

DRM-10010
RAID構成情報を取得できませんでした。
（GUIの場合）
要因
RAID ManagerのコマンドがRAID 構成情報を取得できませんでした。
対処
RAID Managerのコマンドが失敗した要因をRAID Managerのマニュアルに従って取り除いてください。そのあとに再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
RAID ManagerのコマンドがRAID構成情報を取得できませんでした。
対処
RAID Managerのログ情報を参照して，RAID Managerのコマンドが失敗した要因をRAID Managerのマニュアルに従って取り除いてください。そのあとにReplication Manager Application Agentのコマンドを再度実行してください。
失敗した要因は，Replication Manager Application Agentを実行する構成または設定にある場合があります。マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」の次の事項を参照して，構成および設定を確認してください。

Application Agentを使用する場合のシステム構成と注意事項

Application Agentが適用できるボリューム構成

RAID Managerの設定

Application Agentの動作の設定

RAID Managerと連携するためのApplication Agentの設定

DRM-10011
タイムアウトが発生しました。
（GUIの場合）
要因
コピーグループの再同期処理でタイムアウトが発生しました。
対処
ストレージ装置に過度の負荷が掛かっていないことを確認してから再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
バックアップやリストア処理の実行時に，コピーグループのペア状態の確認に時間が掛かり，タイムアウトが発生しました。KAVX5106-Eが表示されている場合は，表示結果からエラー対象のコピーグループ名と現時点のペア状態を取得できます。
対処
マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のペア状態を確認するためのリトライ回数とリトライ間隔の設定の説明を参照して，リトライ回数とリトライ間隔を再設定してください。KAVX5119-Eが表示されている場合は，表示されたパラメーターを見て，そのパラメーターの値を再設定してください。

DRM-10012
対象のファイルシステムはロックできません。
要因
オンラインバックアップ処理を実行するときに，SolarisのVxFSのファイルシステムに対するロック処理で異常が発生しました。
対処
Replication Manager Application Agentが提供するトレースログファイルとシステムログを参照し，ファイルシステムについて異常を示すメッセージが出力されていないかを確認してください。

DRM-10013
インストールパス情報の取得に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
Windowsシステムにおいて，正しく製品がインストールされていないため，製品のインストールパス情報の取得に失敗しました。
対処
一旦製品をアンインストールしたあと，製品を再度インストールしてください。再度インストールしても同じ異常が発生する場合，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
Windowsシステムで，Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていないため，Replication Manager Application Agentのインストールパス情報を取得できませんでした。
対処
いったんReplication Manager Application Agentをアンインストールしたあと，Replication Manager Application Agentをインストールし直してください。

DRM-10014
指定されたコピーグループは存在しません。
（GUIの場合）
要因
リストア処理の実行時に，バックアップ情報として登録されたコピーグループが現在の構成に存在しませんでした。
対処
コピーグループが正しく定義されているか確認してください。コピーグループが現在の構成に存在しなかった場合は，RAID Manager構成定義ファイルを確認し，RAID Managerの構成定義が正しく設定されているかを確認してください。
（CLIの場合）
要因
リストア処理の実行時に，バックアップ情報として登録されたコピーグループが現在の構成に存在しませんでした。
次の要因が考えられます。

KAVX5120-Eが表示されている場合は，表示結果のコピーグループが現在の構成に定義されていない。

KAVX5121-Eが表示されている場合は，対象のコピーグループが一つも現在の構成に定義されていない。

対処
次の順序でコピーグループが正しく定義されているか確認してください。

バックアップ情報として登録されたコピーグループを次のコマンドを使用して確認してください。
・バックアップ対象がファイルシステムの場合
drmfscatコマンド
・バックアップ対象がSQL Serverデータベースの場合
drmsqlcatコマンド
・バックアップ対象がExchangeデータベースの場合
drmexgcatコマンド

現在の構成を，次のコマンドを使用して確認してください。
・バックアップ対象がファイルシステムの場合
drmfsdisplayコマンド
・バックアップ対象がSQL Serverデータベースの場合
drmsqldisplayコマンド
・バックアップ対象がExchangeデータベースの場合
drmexgdisplayコマンド

コピーグループが現在の構成に存在しなかった場合は，RAID Manager構成定義ファイルを確認し，RAID Managerの構成定義が正しく設定されているかを確認してください。

DRM-10015
RAID情報の取得に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentが使用している設定ファイルの更新時にRAID 構成情報を取得できませんでした。または，バックアップサーバでその設定ファイルを更新しようとしました。
対処
バックアップサーバで設定ファイルを更新する必要はありません。 データベースサーバで出力された場合には，次のことを確認してください。

RAID Managerのログ情報を参照して，RAID Managerのコマンドが失敗していないか確認してください。RAID Managerのコマンドが失敗している場合は，RAID Managerのマニュアルに従って，RAID Managerの構成定義ファイル（horcmn.conf）の修正などを実施し，要因を取り除いてください。そのあとで操作を再度実行してください。

マニュアルを参照してReplication Manager Application Agentが正しく構成されていることを確認してください。

（CLIの場合）
要因
ディクショナリマップファイルの更新時にRAID構成情報を取得できませんでした。または，バックアップサーバでディクショナリマップファイルを更新しようとしました。KAVX0272-Eと同時に出力された場合は，バックアップコマンドで-svol_checkオプションを指定して実行した結果，バックアップサーバ側での構成情報の取得に失敗しました。
対処
バックアップサーバでディクショナリマップファイルを更新する必要はありません。データベースサーバで出力された場合には，次のことを確認してください。

RAID Managerのログ情報を参照して，RAID Managerのコマンドが失敗していないか確認してください。RAID Managerのコマンドが失敗している場合は，RAID Managerのマニュアルに従って，RAID Managerの構成定義ファイル（horcmn.conf）の修正などを実施し，要因を取り除いてください。そのあとでReplication Manager Application Agentのコマンドを再度実行してください。

Replication Manager Application Agentを実行する構成および設定が正しいか確認してください。構成および設定については，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」の次の事項を参照してください。
Application Agentを使用する場合のシステム構成と注意事項
Application Agentが適用できるボリューム構成
RAID Managerの設定
Application Agentの動作の設定
RAID Managerと連携するためのApplication Agentの設定

Hi-CopyまたはCross-system Copyを含む環境構成の場合，Hi-CopyまたはCross-system Copyのペアボリュームをオンライン状態のまま誤ってペア生成していないかを確認してください。RAID Managerのマニュアルを参照して，操作手順を確認してください。

KAVX0272-Eと同時に出力され，バックアップコマンドに-svol_checkオプションを指定して実行した場合，バックアップサーバのイベントログに異常を示すメッセージが出力されていないか確認し，要因を取り除いてから再度コマンドを実行してください。

DRM-10016
マウントに失敗しました。
要因
バックアップやリストア処理の実行時に，マウントポイントディレクトリが存在しない，またはドライブがすでにマウントされていたなどの理由で，ドライブのマウント操作に失敗しました。KAVX5122-Eが表示されている場合は，表示結果がエラー対象の論理ボリュームです。
対処
次の順序でReplication Manager Application Agentの動作環境を確認してください。

RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）のHORCMINSTパラメーターで指定したRAID Managerインスタンスの通信相手となるRAID Managerインスタンスが起動済みかどうか。

RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）のHORCMINSTパラメーターで指定したインスタンス番号が適切かどうか。

RAID Managerの構成定義ファイル（horcmn.conf）が適切かどうか。

Replication Manager Application Agentの動作環境に問題がない場合は，次のことを確認してください。

正ボリュームのバックアップ・リストア処理中に，副ボリュームのマウント操作やテープバックアップ・テープリストア操作を実行していないか。

正ボリュームに対して，drmmountコマンドを誤って実行していないか。

マウントポイントディレクトリの指定が正しいか。

マウントポイントディレクトリの指定が正しい場合は，システムログを参照し，OSに異常がないかを確認してください。マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のマウント時の注意事項の説明を確認してください。

DRM-10017
指定されたパスはすでにマウントされています。
要因
バックアップやリストア処理の実行時に，マウント操作の対象となるドライブがすでにマウントされていたため，処理が続行できませんでした。
対処
マウント状態のドライブをいったんアンマウントしてから，コマンドを再度実行してください。それでも同じエラーが発生する場合は，システムログを参照し，OSに異常がないかを確認してください。

DRM-10018
指定されたパスが無効です。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager ServerとReplication Manager Application Agentの間で一部の情報に不一致が発生しています。
対処
ホスト情報の更新を行ってから再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
-targetオプションや-fオプションでバックアップ対象として指定したパス名が不正です。
対処
正しいパス名を指定して，再度コマンドを実行してください。

DRM-10019
アンマウントに失敗しました。
要因
バックアップやリストア処理の実行時に，ドライブのアンマウントに失敗しました。KAVX5122-EまたはKAVX5123-Eが表示されている場合は，表示結果がエラー対象の論理ボリュームです。
対処
次の順序でReplication Manager Application Agentの動作環境を確認してください。

RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）のHORCMINSTパラメーターで指定したRAID Managerインスタンスの通信相手となるRAID Managerインスタンスが起動済みか。

RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）のHORCMINSTパラメーターで指定したインスタンス番号が適切か。

RAID Managerの構成定義ファイル（horcmn.conf）が適切か。

正ボリュームへのバックアップまたはリストア時に表示され，クラスタソフトウェアにVeritas Cluster Server for Windowsを使用しているとき，drmclusinitコマンドで登録したクラスタ情報が正しく設定されているか。

Replication Manager Application Agentの動作環境に問題がない場合は，次のことを確認してください。

正ボリュームのバックアップ・リストア処理中に，副ボリュームのマウント操作やテープバックアップ・テープリストア操作を実行していないか。

アンマウント対象のドライブが使用されていないか。

コマンドを実行するワークディレクトリがアンマウントの対象となるドライブ上にないか。

アンマウントするドライブ上にワークディレクトリがある場合，アンマウントできません。アンマウントの指定が正しい場合は，システムログを参照し，OSに異常がないかを確認してください。マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のマウント時の注意事項の説明を確認してください。

DRM-10020
コピーグループのペア生成に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
バックアップやリストア処理の実行時に，コピーグループのペア生成に失敗しました。
対処
RAID Managerのログ情報を参照して，RAID Managerのコマンドが失敗した要因をRAID Managerのマニュアルに従って取り除いてください。そのあとに操作を再度実行してください。
再度このエラーが発生する場合は，Replication Managerのマニュアルを参照してReplication Manager Application Agentが正しく構成されていることを確認してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップやリストア処理の実行時に，コピーグループのペア生成に失敗しました。KAVX5120-Eが表示されている場合は，表示結果がエラー対象のコピーグループです。
対処
RAID Managerのログ情報を参照して，RAID Managerのコマンドが失敗した要因をRAID Managerのマニュアルに従って取り除いてください。そのあとにReplication Manager Application Agentのコマンドを再度実行してください。
失敗した要因は，Replication Manager Application Agentを実行する構成または設定にある場合があります。マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」の次の事項を参照して，構成および設定を確認してください。

Application Agentを使用する場合のシステム構成と注意事項

Application Agentが適用できるボリューム構成

RAID Managerの設定

Application Agentの動作の設定

RAID Managerと連携するためのApplication Agentの設定

DRM-10021
コピーグループの再同期に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
バックアップやリストア処理の実行時に，コピーグループの再同期に失敗しました。
対処
RAID Managerのログ情報を参照して，RAID Managerのコマンドが失敗した要因をRAID Managerのマニュアルに従って取り除いてください。そのあとに操作を再度実行してください。
再度このエラーが発生する場合は，Replication Managerのマニュアルを参照してReplication Manager Application Agentが正しく構成されていることを確認してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップやリストア処理の実行時に，コピーグループの再同期に失敗しました。KAVX5120-Eが表示されている場合は，表示結果がエラー対象のコピーグループです。
対処
RAID Managerのログ情報を参照して，RAID Managerのコマンドが失敗した要因をRAID Managerのマニュアルに従って取り除いてください。そのあとにReplication Manager Application Agentのコマンドを再度実行してください。
失敗した要因は，Replication Manager Application Agentを実行する構成または設定にある場合があります。マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」の次の事項を参照して，構成および設定を確認してください。

Application Agentを使用する場合のシステム構成と注意事項

Application Agentが適用できるボリューム構成

RAID Managerの設定

Application Agentの動作の設定

RAID Managerと連携するためのApplication Agentの設定

DRM-10022
コピーグループのペア分割に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
バックアップやリストア処理の実行時に，コピーグループのペア分割に失敗しました。
対処
RAID Managerのログ情報を参照して，RAID Managerのコマンドが失敗した要因をRAID Managerのマニュアルに従って取り除いてください。そのあとに操作を再度実行してください。
再度このエラーが発生する場合は，Replication Managerのマニュアルを参照してReplication Manager Application Agentが正しく構成されていることを確認してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップやリストア処理の実行時に，コピーグループのペア分割に失敗しました。KAVX5120-Eが表示されている場合は，表示結果がエラー対象のコピーグループです。
対処
RAID Managerのログ情報を参照して，RAID Managerのコマンドが失敗した要因をRAID Managerのマニュアルに従って取り除いてください。そのあとにReplication Manager Application Agentのコマンドを再度実行してください。
失敗した要因は，Replication Manager Application Agentを実行する構成または設定にある場合があります。マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」の次の事項を参照して，構成および設定を確認してください。

Application Agentを使用する場合のシステム構成と注意事項

Application Agentが適用できるボリューム構成

RAID Managerの設定

Application Agentの動作の設定

RAID Managerと連携するためのApplication Agentの設定

DRM-10023
ドライブ管理情報の再構成に失敗しました。
要因
バックアップやリストア処理の実行時に，論理ボリュームマネージャーのドライブ管理情報を再構成する処理で異常が発生しました。
対処
副ボリュームのマウント・アンマウントやテープバックアップ・テープリストアの処理中にメッセージが表示された場合は，使用する副ボリュームまたは副ボリュームを含むディスクグループを使用しているプロセスがないかどうかを確認してください。
ボリューム間のバックアップ・リストアの処理中にメッセージが表示された場合は，次の順序でReplication Manager Application Agentの動作環境を確認してください。

バックアップやリストア処理で使用した物理ドライブボリュームがrootdgディスクグループに所属していないか。

論理ボリュームマネージャーのトレースログに，論理ボリュームマネージャーのエラー情報が出力されているか。

物理ドライブがrootdgディスクグループに所属していた場合は，rootdgディスクグループから，バックアップやリストアの対象となる物理ドライブを削除してください。

DRM-10026
コピーグループのステータスを取得できませんでした。
（GUIの場合）
要因
バックアップやリストア処理の実行時に，コピーグループのペア状態が確認できませんでした。
対処
バックアップ対象のインスタンスが停止している場合は，インスタンスを起動してください。
Replication Managerのマニュアルを参照してReplication Manager Application Agentが正しく構成されていることを確認してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップやリストア処理の実行時に，コピーグループのペア状態が確認できませんでした。KAVX5120-Eが表示されている場合は，表示結果がエラー対象のコピーグループです。コピーグループのペア状態は，次の場合に取得できなくなります。

バックアップ対象のインスタンスが停止している場合

バックアップ対象のオブジェクトを含むコピーグループが，複数インスタンスに管理されている場合

対処
次の順序でReplication Manager Application Agentの動作環境を確認してください。

RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）のHORCMINSTパラメーターで指定したRAID Managerインスタンスの通信相手となるRAID Managerインスタンスが起動済みかどうか。

RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）のHORCMINSTパラメーターで指定したインスタンス番号が適切か。

RAID Managerの構成定義ファイル（horcmn.conf）が適切か。

Replication Manager Application Agentの動作環境に問題がない場合は，RAID Managerの設定，または一括定義ファイルが正しいか確認してください。設定が正しい場合は，RAID Managerのログ情報を参照し，問題がないかを確認してください。
また，コピーグループのペア状態が取得できなくなった要因に応じて，それぞれ次の対処をしてください。

バックアップ対象のインスタンスが停止している場合は，インスタンスを起動してください。

バックアップ対象が複数インスタンスに管理されている場合は，一括定義ファイルの内容を修正してください。

DRM-10027
一つの物理ドライブ上に複数の論理ドライブが存在します。
（GUIの場合）
要因
バックアップ対象のマウントポイントディレクトリに対応する論理ドライブが所属する物理ドライブに，別の論理ドライブが含まれているため，バックアップを実行できません。
対処
論理ボリュームマネージャーを使用して，ボリュームの構成を変更してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップ対象のマウントポイントディレクトリに対応する論理ドライブが所属する物理ドライブに，別の論理ドライブが含まれているため，バックアップを実行できません。
対処
論理ボリュームマネージャーを使用して，ボリュームの構成を変更してください。

DRM-10028
指定されたファイルまたはディレクトリはRAID装置上に存在しません。
（GUIの場合）
要因
バックアップ対象として指定したファイルまたはディレクトリのパス名が，RAID 装置上のディスクにありませんでした。
対処
RAID 装置上のパス名を指定して，コマンドを再度実行してください。
（CLIの場合）
要因
-targetオプションや-fオプションでバックアップ対象として指定したファイルまたはディレクトリのパス名が，RAID装置上のドライブにありませんでした。
対処
RAID装置上のパス名を指定して，コマンドを再度実行してください。

DRM-10031
同じコピーグループに複数のマウントポイントが存在します。
（GUIの場合）
要因
バックアップ対象のマウントポイントディレクトリに対応する論理ドライブが所属する物理ドライブに，別の論理ドライブが含まれているため，バックアップを実行できません。
対処
論理ボリュームマネージャーを使用して，ボリュームの構成をバックアップできる構成に変更してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップ対象のマウントポイントディレクトリに対応する論理ドライブが所属する物理ドライブに，別の論理ドライブが含まれているため，バックアップを実行できません。
対処
論理ボリュームマネージャーを使用して，ボリュームの構成をバックアップが可能な構成に変更してください。

DRM-10032
指定されたファイルまたはディレクトリはバックアップされていません。
（GUIの場合）
要因
指定したファイルまたはディレクトリはバックアップされていません。
対処
バックアップしたファイルまたはディレクトリを確認し，正しいパス名を指定したあと，リストア操作を再度実行してください。
（CLIの場合）
要因
リストアコマンドの実行時に，-targetオプションや-fオプションで指定したファイルまたはディレクトリはバックアップされていません。
対処
バックアップしたファイルまたはディレクトリを確認し，正しいパス名を指定したあと，リストアコマンドを再度実行してください。

DRM-10033
指定されたファイルまたはディレクトリのパス名が無効です。
（GUIの場合）
要因
指定したファイルまたはディレクトリのパス名が不正でした。
対処
バックアップを実行したファイルまたはディレクトリを確認し，正しいパス名を指定して，リストア操作を再度実行してください。
（CLIの場合）
要因
リストアコマンドの実行時に，-targetオプションや-fオプションで指定したファイルまたはディレクトリのパス名が不正でした。
対処
バックアップを実行したファイルまたはディレクトリを確認し，正しいパス名を指定して，リストアコマンドを再度実行してください。

DRM-10034
指定されたインスタンスに関連するファイルシステムがマウントされていません。
要因
バックアップやリストア時に，指定されたインスタンスに関連するファイルシステムがマウントされていませんでした。
対処
バックアップやリストア対象のファイルシステムをマウントしてから，コマンドを再度実行してください。

DRM-10035
一つの論理ディスクグループ中に正ボリュームと副ボリュームが混在しています。
（GUIの場合）
要因
一つの論理ディスクグループ中に，コピーグループの正ボリュームと副ボリュームが混在しています。このボリューム構成では，バックアップやリストアを実行できません。
対処
正ボリュームと副ボリュームを別のディスクグループに分けてから，操作を再度実行してください。
（CLIの場合）
要因
一つの論理ディスクグループ中に，コピーグループの正ボリュームと副ボリュームが混在しています。このボリューム構成では，Replication Manager Application Agentでバックアップやリストアを実行できません。
対処
正ボリュームと副ボリュームを別のディスクグループに分けてから，コマンドを再度実行してください。

DRM-10036
指定されたバックアップ対象オブジェクトは，バックアップ先の副ボリュームを特定できません。
（GUIの場合）
要因
バックアップ実行時にコピーグループを特定できませんでした。
対処
RAID Manager を使用して，コピーグループを正しく定義してから，操作を再度実行してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップ実行時に，次のどれかの理由によってコピーグループを決定できなかった場合に表示されるメッセージです。
次の要因が考えられます。

KAVX5124-Eの要因がDRM-10082の場合
現在の構成で，バックアップ対象として指定したボリュームにコピーグループが定義されていない。

KAVX5124-Eの要因がDRM-10099の場合
コピーグループがロックされているため，利用できるコピーグループが存在しない。

KAVX5124-Eの要因がDRM-10300の場合
選択可能なコピーグループが一つも定義されていない。または，サポート対象外のコピー種別のコピーグループだけが定義されている。

KAVX5124-Eの要因がDRM-10301の場合
ディスクグループ内のコピーグループの数が各物理ドライブで異なっている。

対処
要因に応じて，それぞれ次の対処をしてください。

KAVX5124-Eの要因がDRM-10082の場合
RAID Managerを使用して，コピーグループを定義してから，コマンドを再度実行してください。

KAVX5124-Eの要因がDRM-10099の場合
バックアップ対象として指定したボリュームのコピーグループを次のコマンドで確認し，drmcgctlコマンドでロックを解除してからコマンドを再度実行してください。
・バックアップ対象がファイルシステムの場合
drmfsdisplay -cf
・バックアップ対象がSQL Serverデータベースの場合
drmsqldisplay -cf
・バックアップ対象がExchangeデータベースの場合
drmexgdisplay -cf

KAVX5124-Eの要因がDRM-10300の場合
RAID Managerを使用して，コピーグループを定義してから，コマンドを再度実行してください。
または次のコマンドを実行して，Replication Manager Application Agentでサポートしているコピー種別であることを確認してからコマンドを再度実行してください。
・バックアップ対象がファイルシステムの場合
drmfsdisplay -cf
・バックアップ対象がSQL Serverデータベースの場合
drmsqldisplay -cf
・バックアップ対象がExchangeデータベースの場合
drmexgdisplay -cf

KAVX5124-Eの要因がDRM-10301の場合
RAID Managerを使用して，コピーグループを正しく定義してから，コマンドを再度実行してください。

DRM-10037
マウントポイントが長過ぎます。
（GUIの場合）
要因
指定したマウントポイントディレクトリ名が255文字を超えています。
対処
マウントポイントディレクトリ名には，255文字以下の文字列を指定してください。
（CLIの場合）
要因
指定したマウントポイントディレクトリ名が255文字を超えています。
対処
マウントポイントディレクトリ名には，255文字以下の文字列を指定してください。

DRM-10038
ディスクグループ名称が長過ぎます。
（GUIの場合）
要因
指定したディスクグループ名が28文字を超えています。
対処
ディスクグループ名には，28文字以下の文字列を指定してください。
（CLIの場合）
要因
ディスクグループ名が最大長を超えています。
対処
ディスクグループ名には最大文字列長以下の文字列を指定してください。
ディスクグループ名の最大文字列長は28文字です。

DRM-10039
操作対象の副ボリュームがすでにマウントされています。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager ServerとReplication Manager Application Agentの間で一部の情報に不一致が発生しています。
対処
ホスト情報の更新を行ってから再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
バックアップまたはリストアしようとしましたが，すでに副ボリュームがマウントされています。
対処
バックアップまたはリストア対象の副ボリュームをアンマウントしてください。

DRM-10040
クラスタリソースをオフラインにできませんでした。
（GUIの場合）
要因
クラスタ環境で，クラスタリソースをオフライン状態にできませんでした。
対処
クラスタ製品に問題が発生していないかどうか確認してください。
（CLIの場合）
要因
クラスタ環境で，クラスタリソースをオフライン状態にできませんでした。
対処
次のことを確認してください。

クラスタソフトウェアがVeritas Cluster Server for Windowsの場合
drmclusinitコマンドで登録したクラスタ情報が正しく設定されているか。
OSがWindows Server 2003のとき，Windows Management Instrumentationサービスのスタートアップの種類が無効になっていないか。
スタートアップの種類が無効になっているときは，スタートアップの種類を手動または自動に変更してください。

すべてのクラスタソフトウェア共通
クラスタソフトウェアに問題が発生していないか。

問題がなければ，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して，資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-10041
クラスタリソースをオンラインにできませんでした。
（GUIの場合）
要因
クラスタ環境で，クラスタリソースをオンライン状態にできませんでした。
対処
クラスタ製品に問題が発生していないかどうか確認してください。
（CLIの場合）
要因
クラスタ環境で，クラスタリソースをオンライン状態にできませんでした。
対処
次のことを確認してください。

KAVX5137-Eと同時に出力された場合
「KAVX5137-E」のエラー要因と対処方法を参照してください。

クラスタソフトウェアがVeritas Cluster Server for Windowsの場合
drmclusinitコマンドで登録したクラスタ情報が正しく設定されているか。

すべてのクラスタソフトウェア共通
クラスタソフトウェアに問題が発生していないか。

問題がなければ，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して，資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-10042
正ボリュームのチェックディスクに失敗しました。
（GUIの場合）
要因
クラスタ環境で，正ボリュームのchkdskコマンドの実行でエラーが発生しました。
対処
システムログを参照し，問題が発生していないかどうか確認してください。
（CLIの場合）
要因
クラスタ環境で，正ボリュームのchkdskコマンドの実行でエラーが発生しました。
対処
システムログを参照し，問題が発生していないかどうか確認してください。
問題がなければ，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して，資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-10043
クラスタ情報の取得に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
指定したマウントポイントがクラスタサーバに存在するかどうかの調査に失敗しました。
対処
クラスタ製品に問題が発生していないかどうか確認してください。
（CLIの場合）
要因
指定したマウントポイントがクラスタサーバに存在するかどうかの調査に失敗しました。
対処
クラスタソフトウェアに問題が発生していないかどうか確認してください。
問題がなければ，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して，資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-10045
一つの論理ディスクグループ中にクラスタ管理下のボリュームと管理外のボリュームが混在しています。
（GUIの場合）
要因
一つの論理ディスクグループ中に，クラスタサーバ管理下のボリュームと管理外のボリュームが混在しています。この構成では，再同期でリストアできません。
対処
同一の論理ディスクグループに存在するボリュームについては，クラスタサーバで管理するかどうかを統一したあとで，操作を実行してください。
（CLIの場合）
要因
一つの論理ディスクグループ中に，クラスタサーバ管理下のボリュームと管理外のボリュームが混在しています。この構成では，再同期でリストアできません。
対処
同一の論理ディスクグループに存在するボリュームについては，クラスタサーバで管理するかどうかを統一したあとで，コマンドを実行してください。

DRM-10047
再同期によるリストアに失敗しました。
（GUIの場合）
要因
リストア対象のファイルが不足しています。
対処
すべてのファイルがリストア対象になるようにリストア対象を追加してください。
（CLIの場合）
要因
リストア対象のファイルを指定するときに，バックアップしたファイルの一部が指定されていませんでした。
対処
KAVX5125-Eが表示されている場合は，表示結果に指定されていないファイル名とそのディスクグループ名が表示されます。ディスクグループ名は論理ボリュームマネージャー導入環境の場合に表示されます。ベーシックディスク構成の場合は，ディスクグループ名に「-」が表示されます。リストア対象のファイルを指定するときに，バックアップしたすべてのファイルを指定し，コマンドを再度実行してください。

DRM-10049
ファイルシステムの同期に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
次の要因が考えられます。
DRM-10302が同時に表示されている場合，マウントポイント名を基にボリューム名を取得する処理に失敗しました。
DRM-10303が同時に表示されている場合，ファイルシステムの中間バッファのフラッシュに失敗しました。
DRM-10304が同時に表示されている場合，フラッシュを行う論理ボリュームのオープンに失敗しました。
対処
システムログを参照し，対象のファイルシステムに関する異常なメッセージが出力されていないかどうか確認してください。問題が解決しない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

KAVX5126-Eの要因がDRM-10302の場合
マウントポイント名を基にボリューム名を取得する処理に失敗しました。

KAVX5126-Eの要因がDRM-10303の場合
ファイルシステムの中間バッファのフラッシュに失敗しました。

KAVX5126-Eの要因がDRM-10304の場合
ファイルシステムの中間バッファのフラッシュに失敗しました。

対処
システムログを参照し，対象のファイルシステムに関して異常を表すメッセージが出力されていないかを確認して，要因を取り除いてください。

DRM-10050
指定されたマウントポイントは，すでにマウントされています。
（GUIの場合）
要因
クラスタ環境下で，手動でマウントが行われているディレクトリに対して，リシンクまたはリストアを行っています。
対処
リストア対象マウントポイントをアンマウントしてください。
（CLIの場合）
要因
クラスタソフトウェアによってクラスタリソースとして管理されているファイルシステムが，すでにマウントされているため，再同期によってリストアできません。
対処
クラスタ環境で再同期によってリストアするためには，リストア対象のファイルシステムを一度アンマウントしたあと，コマンドを再度実行してください。

DRM-10052
RAID Managerの起動に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
RAID Managerの起動処理に失敗しました。
対処
RAID管理ソフトウェアの設定を見直してください。見直したあと正しければ，RAID管理ソフトウェアのログ情報を参照し，問題がないかどうかを確認してください。問題が判明しない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
RAID Managerインスタンスの起動に失敗しました。
KAVX5127-Eが表示されている場合，表示結果が起動に失敗したインスタンス番号です。表示されているインスタンス番号が「-」の場合は，RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）のHORCMINSTパラメーターで指定したインスタンス番号がエラー対象です。
対処
次の順序でReplication Manager Application Agentの動作環境を確認してください。

RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）のHORCMINSTパラメーターで指定したRAID Managerインスタンスの通信相手となるRAID Managerインスタンスが起動済みかどうか。

RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）のHORCMINST，またはHORCMINST_AUXパラメーターで指定したインスタンス番号が適切かどうか。

環境変数DRM_HORCMINST，またはDRM_HORCMINST_AUXを定義している場合は，環境変数に指定したインスタンス番号がRAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）のHORCMINSTまたはHORCMINST_AUXの各パラメーターに設定されているかどうか。

RAID Managerの構成定義ファイル（horcmn.conf）が適切かどうか。

Replication Manager Application Agentの動作環境に問題がない場合は，RAID ManagerのトレースログとRAID Manager構成定義ファイルを確認し，RAID Managerの構成定義が正しく設定されているかを確認してください。

DRM-10053
RAID Managerの停止に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
RAID Managerの停止処理に失敗しました。
対処
RAID管理ソフトウェアの設定を見直してください。見直したあと正しければ，RAID管理ソフトウェアのログ情報を参照し，問題がないかどうかを確認してください。問題が判明しない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
RAID Managerインスタンスの停止に失敗しました。
対処
KAVX5127-Eが表示されている場合，表示結果が停止に失敗したインスタンス番号です。RAID Managerのトレースログを確認し，異常がないかを確認してください。

DRM-10054
正ボリュームと副ボリュームのパス構成が不正です。
（GUIの場合）
要因
マルチパス構成において正ボリュームに対する副ボリュームの物理パスが多く設定されています。
対処
副ボリュームの物理パス設定は正ボリュームの物理パスと同じかそれ以下の数で設定してください。
（CLIの場合）
要因
論理ボリュームマネージャーのマルチパス構成で正ボリュームに対する副ボリュームの物理パスが多く設定されている場合に出力されるメッセージです。
対処
副ボリュームの物理パス設定は，正ボリュームの物理パスと同じかそれ以下の数で設定してください。

DRM-10055
ボリュームグループ情報の復元に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
ボリュームグループ情報の復元に失敗しました。
対処
バックアップサーバ上でボリュームグループ情報を登録し直してください。
（CLIの場合）
要因
論理ボリュームマネージャーのボリュームグループ情報の復元に失敗した場合に出力されるメッセージです。論理ボリュームマネージャーのボリュームグループの管理情報が書き換わってしまったため，バックアップサーバからボリュームグループが認識できない状態になっています。
対処
バックアップサーバで論理ボリュームマネージャーを使用して，ボリュームグループの管理情報を登録し直してください。

DRM-10058
コピーグループの重複を検出しました。
（GUIの場合）
要因
異なるインスタンスでRAID Managerの構成定義ファイルに同じコピーグループが記述されています。
対処
RAIDManagerのコピーグループ名が重複していないかどうか確認してください。重複がある場合は，コピーグループ名が重複しないようにRAID Managerの設定を変更したあとに再起動してください。
（CLIの場合）
要因
異なったインスタンスでRAID Managerの構成定義ファイルに同じコピーグループ名を記述した場合に表示されるメッセージです。
対処
RAID Managerのコピーグループ名が重複していないかどうかを確認してください。重複している場合は，コピーグループ名が重複しないようにRAID Managerの設定を変更したあと，RAID Managerのインスタンスを再起動してください。

DRM-10059
RAID管理ソフトウェアと連携するための定義ファイル(DEFAULT.dat)に対する処理でエラーが発生しました。
（GUIの場合）
要因
Windowsシステムにおいて，正しく製品がインストールされていないため，Replication Manager Application Agentが使用するRAID Manager関連のファイルがない，またはファイルの記述内容が誤っています。
対処
Replication Manager Application Agentが使用するRAID Manager関連のファイルがあるかどうかを確認してください。ファイルがない場合はReplication Manager Application Agentをアンインストールしたあと，再度インストールしてください。ファイルがある場合は記述内容を確認し，再実行してください。問題が解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
正しく製品がインストールされていないで，RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）が存在しない場合，またはRAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）の記述内容が誤っている場合に表示されるメッセージです。
対処
RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）が存在するかどうかを確認し，存在しない場合は，同じディレクトリ内に存在するDEFAULT.dat.modelファイルをDEFAULT.datファイルとしてコピーし，内容を修正してください。DEFAULT.dat.modelファイルも存在しない場合は，Replication Manager Application Agentをアンインストールしたあと，再度インストールしてください。
存在する場合はRAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）の記述内容を確認し，再度実行してください。同じ異常が発生する場合，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-10061
対象のコピーグループが異なるRAID Managerインスタンスで管理されています。
（GUIの場合）
要因
対象のコピーグループが異なるインスタンスで管理されています。
対処
対象のコピーグループは，一つのRAID Managerインスタンスで管理されている必要があります。
RAID Managerの設定が正しいか確認し，正しいインスタンスに設定したあと，コマンドを再度実行してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップやリストア対象のコピーグループは，一つのRAID Managerインスタンスで管理されている必要があります。
対処
RAID Managerの構成定義ファイルの内容が正しいか確認し，正しいインスタンスを設定したあと，コマンドを再度実行してください。

DRM-10062
対象のマウントポイント配下に複数の論理ドライブが存在します。
（GUIの場合）
要因
対象のマウントポイント配下のディレクトリに別の論理ドライブに対応しているマウントポイントが含まれています。
対処
処理対象のマウントポイント配下のディレクトリに別の論理ドライブに対応しているマウントポイントが含まれているため，処理を続行できません。ボリュームの構成を確認してください。
（CLIの場合）
要因
マウントポイントディレクトリに別の論理ドライブに対応しているマウントポイントが含まれています。
対処
ボリュームの構成を確認してください。
KAVX5132-Eが表示されている場合は表示されているマウントポイントが，エラー対象となった最上位のマウントポイントです。
例えば次のような場合にエラーとなります。
E:とE:¥mntの二つのマウントポイントが存在するとき，E:を指定することはできません。バックアップ対象のボリューム構成を変更してください。

DRM-10063
副ボリュームが正ボリュームと同じホストで管理されています。
（GUIの場合）
要因
コピーグループの正ボリュームと副ボリュームの両方が，コマンド実行ホストのボリュームとして管理されています。
対処
コピーグループの正ボリュームと副ボリュームの両方が，コマンド実行ホストのボリュームとして管理されているため，処理を続行できません。
（CLIの場合）
要因
コピーグループの正ボリュームと副ボリュームが，コマンド実行ホストのボリュームとして管理されています。
対処
正ボリュームと副ボリュームを別のコマンド実行ホストのボリュームに分けてから，コマンドを実行してください。

DRM-10064
一つのボリュームに複数のマウントポイントが存在します。
（GUIの場合）
要因
対象のマウントポイントにマウントされた物理ドライブがほかのマウントポイントにマウントされています。
対処
処理対象のマウントポイントにマウントされたボリュームにほかのマウントポイントが存在するため，処理を続行できません。ボリュームの構成を確認してください。
（CLIの場合）
要因
マウントポイントドライブがほかのマウントポイントにマウントされています。
対処
ボリュームの構成を確認してください。

DRM-10065
バックアップ情報として登録された処理対象ボリュームのLDEV番号またはSERIAL番号が現在の構成と一致しません。
（GUIの場合）
要因
バックアップ情報として登録された処理対象ボリュームのLDEV番号またはSERIAL番号が現在の構成と不整合です。
対処
バックアップ情報として登録された処理対象ボリュームのLDEV番号またはSERIAL番号が現在の構成と不整合であるため，処理を続行できません。バックアップ時のボリューム構成に変更がないことを確認してください。バックアップ時のボリューム構成を確認後，RAID Managerコマンドなどを使用し，現在のボリューム構成を確認してください。
（CLIの場合）
要因
現在の構成はバックアップ情報の処理対象ボリュームのLDEV番号またはSERIAL番号ではありません。KAVX5128-Eが表示されている場合，表示結果がバックアップカタログに登録されていた処理対象ボリュームのLDEV番号，SERIAL番号です。論理ボリュームマネージャー導入環境の場合，ディスクグループ名が表示されます。ベーシックディスク構成の場合は，ディスクグループ名に「-」が表示されます。
対処
次の順序で，バックアップ時のボリューム構成に変更がないことを確認してください。

次のコマンドに-lオプションを指定して実行し，バックアップ時のボリューム構成を確認してください。
・バックアップ対象がファイルシステムの場合
drmfscatコマンド
・バックアップ対象がSQL Serverデータベースの場合
drmsqlcatコマンド
・バックアップ対象がExchangeデータベースの場合
drmexgcatコマンド

RAID Managerコマンドなどを使用し，現在のボリューム構成を確認してください。

ボリュームを入れ替えてLDEV番号が変わった場合など，強制的にリストアするときは，-forceオプションを指定してコマンドを実行してください。

DRM-10066
処理対象であるマウントポイントの文字列が最大長を超えています.
（GUIの場合）
要因
処理対象であるマウントポイントディレクトリの文字列が最大長を超えています。
対処
処理対象であるマウントポイントディレクトリ名の文字列が最大長を超えているため，処理を続行することができません。マウントポイントディレクトリ名の文字列長を確認してください。
（CLIの場合）
要因
処理対象であるマウントポイントディレクトリの文字列が最大長を超えているため，処理を続行できません。
対処
マウントポイントディレクトリ名の文字列長を確認してください。

DRM-10067
処理対象の論理ボリューム名が長過ぎます。
（GUIの場合）
要因
処理対象の論理ボリューム名が長過ぎます。
対処
処理対象である論理ボリューム名の文字列が最大長を超えているため，処理を続行することができません。論理ボリューム名の文字列長を確認してください。
（CLIの場合）
要因
処理対象である論理ボリューム名の文字列が最大長を超えているため，処理を続行できません。
対処
論理ボリューム名の文字列長を確認してください。
論理ボリューム名の最大文字列長はOSで指定できる最大文字数です。

DRM-10069
コピーグループ情報の取得に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
RAID管理ソフトウェアのコマンドにより，コピーグループ情報の取得に失敗しました。
対処
RAID管理ソフトウェアの設定を見直してください。見直したあと，正しければRAID管理ソフトウェアのログ情報を参照し，問題がないかどうかを確認してください。問題が判明しない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
RAID Managerのコマンドによって，コピーグループ情報の取得に失敗した場合に出力されるメッセージです。
対処
RAID Managerのログ情報を参照して，RAID Managerのコマンドが失敗した要因をRAID Managerのマニュアルに従って取り除いてください。そのあとにReplication Manager Application Agentのコマンドを再度実行してください。
失敗した要因は，Replication Manager Application Agentを実行する構成または設定にある場合があります。マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」の次の事項を参照して，構成および設定を確認してください。

Application Agentを使用する場合のシステム構成と注意事項

Application Agentが適用できるボリューム構成

RAID Managerの設定

Application Agentの動作の設定

RAID Managerと連携するためのApplication Agentの設定

DRM-10070
ディクショナリマップファイル更新時にペア生成されていないコピーグループが指定されました。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentが使用するファイルの更新時にペア状態がSimplexだったコピーグループをバックアップ・リシンクしました。
対処
対象となるコピーグループをペア生成したあと，ホスト情報更新を実行してください。
（CLIの場合）
要因
ディクショナリマップファイル更新時に，コピーグループのペア状態がSMPLだったコピーグループをバックアップまたは再同期した場合に出力されるメッセージです。
対処
RAID Managerのpairresyncコマンドを使用して，コピーグループのペア状態をPAIRにして，ディクショナリマップファイルを更新してください。

DRM-10071
ペアステータスがSMPLモードに変更されています。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentが使用するファイルに適切なパラメーターを指定しないで，ペア状態がSimplexのコピーグループをバックアップ，またはリストアしました。
対処
RAID Managerの構成定義ファイルとReplication Manager Application Agentが使用するファイルから対象のペア論理ボリュームの定義を削除するか，または，構成定義ファイルとReplication Manager Application Agentが使用するファイルにPAIR_CREATE=ENABLEのパラメーターを指定してください。
（CLIの場合）
要因
RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）にPAIR_CREATE=ENABLEパラメーターを指定しないで，コピーグループのペア状態がSMPLのコピーグループをバックアップまたは再同期した場合に出力されるメッセージです。
対処
次のどれかの方法で対処してください。

RAID Manager構成定義ファイル（horcmn.conf）から対象のペア論理ボリュームの定義を削除する。

RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）にPAIR_CREATE=ENABLEパラメーターを指定し，ディクショナリマップファイルを更新する。

次の操作でコピーグループをロックして操作対象から外す。
drmcgctl -copy_group ＜コピーグループ名＞ -mode lock

DRM-10073
指定されたコピーグループのボリューム複製機能はサポート対象外です。
（GUIの場合）
要因
サポート対象外であるコピー種別のペアボリューム(コピーグループ)をコマンドの入力として指定しています。
対処
コピーグループは，サポート外のボリューム複製機能を利用しています。コピー種別がHi-Copy / Cross-system copyのペアボリュームをコマンドの処理対象にはすることはできません。コピーグループのコピー種別を確認してください。
（CLIの場合）
要因
コピーグループは，Replication Manager Application Agent がサポートしないボリューム複製機能を利用しています。コピー種別がHi-Copy / Cross-system copyのペアボリュームを，コマンドの処理対象にはすることはできません。
対処
コピーグループのコピー種別を確認してください。
KAVX5120-Eが表示されている場合は，表示結果がエラー対象のコピーグループです。

DRM-10074
処理対象のボリュームにデータ保護が設定されています。
（GUIの場合）
要因
対象のボリュームにデータ保護が設定された状態で，コマンドを実行しています。
対処
RAID管理ソフトウェアでボリュームのアクセス属性を確認し，アクセス制限を解除したあとに再度コマンドを実行してください。
（CLIの場合）
要因
対象のボリュームにデータ保護が設定された状態で，コマンドを実行した場合に出力されるメッセージです。
対処
RAID Managerでボリュームのアクセス属性を確認し，アクセス制限を解除したあとに再度コマンドを実行してください。

DRM-10075
処理対象となるコピーグループが見つかりません。
（GUIの場合）
要因
処理対象となるコピーグループが，現在の構成に存在していません。
対処

VSSを使用している場合，システム環境変数VSHTCHORCMINST_REMOTEに設定されているインスタンス番号を確認してください。

処理対象のコピーグループがRAID Managerの構成定義ファイル(horcmn.conf)に定義されているか確認してください。

RAID Manager用連携定義ファイル(DEFAULT.dat)のHORCMINSTパラメーターに処理対象のコピーグループを記述したRAID Managerの構成定義ファイル(horcmn.conf)のインスタンス番号が定義されているか確認してください。

（CLIの場合）
要因
処理対象となるコピーグループが，現在の構成に存在しない場合に出力されるメッセージです。
対処
次のどれかの方法で対処してください。

VSS連携機能を使用している場合，システム環境変数VSHTCHORCMINST_REMOTEに設定されているインスタンス番号を確認してください。

処理対象のコピーグループがRAID Managerに定義されているか確認してください。

RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）のHORCMINSTパラメーターに，処理対象のコピーグループを記述したRAID Managerの構成定義ファイル（horcmn.conf）のインスタンス番号が定義されているか確認してください。

DRM-10076
RAID管理ソフトウェアのコマンドの実行でエラーが発生しました。
（GUIの場合）
要因
RAID Managerのコマンドの実行時に，エラーが発生しています。
対処
RAID管理ソフトウェアの設定を見直してください。設定が正しい場合は，RAID管理ソフトウェアのログ情報を参照し，問題がないかどうかを確認してください。
（CLIの場合）
要因
RAID Managerのコマンドの実行時に，エラーが発生した場合に出力されるメッセージです。
対処
RAID Managerのログ情報を参照し，問題がないかどうかを確認してください。

DRM-10077
RAID管理ソフトウェアが起動されていません。
（GUIの場合）
要因
処理対象であるRAID Managerのインスタンスが停止しています。
対処
RAID管理ソフトウェアの設定を見直してください。設定が正しい場合は，RAID管理ソフトウェアのログ情報を参照し，問題がないか確認してください。
（CLIの場合）
要因
処理対象のRAID Managerのインスタンスが停止している場合に出力されるメッセージです。
対処
次のどちらかの方法で対処してください。

処理対象のRAID Managerのインスタンスが停止している場合は，インスタンスを起動してください。

DBサーバ側のRAID Managerのインスタンスが停止している場合は，インスタンスを起動してください。

RAID Managerのインスタンスが起動できない場合は，RAID Managerのログ情報を参照し，問題がないか確認してください。

DRM-10080
正ボリュームとして処理しようとしたボリュームが副ボリュームになっています。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentが使用するファイルの更新後に処理対象のコピーグループのローカルボリュームが副ボリュームに変更されています。
対処
ローカルボリュームを正ボリュームに変更してください。
（CLIの場合）
要因
ディクショナリマップファイル更新後に処理対象のコピーグループのローカルボリュームが副ボリュームに変更されている場合に表示されるメッセージです。
対処
マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」を参照して，処理対象のボリュームを正ボリュームにしてください。

DRM-10081
異なるボリューム複製機能を利用したコピーグループを同時に指定することは出来ません。
要因
ストレージシステム内のボリューム複製機能を利用したコピーグループとストレージシステム間のボリューム複製機能を利用したコピーグループを同時に指定した場合に表示されるメッセージです。
対処
コピーグループ一括定義ファイルに記述したコピーグループのコピー種別が混在しないように変更して，再度コマンドを実行してください。
コピー種別は，次のコマンドで確認できます。

リシンク対象がファイルシステムの場合
drmfsdisplay -cf

リシンク対象がSQL Serverデータベースの場合
drmsqldisplay -cf

リシンク対象がExchangeデータベースの場合
drmexgdisplay -cf

DRM-10082
指定された世代識別名が不正です。
（GUIの場合）
要因
指定された対象世代名(世代識別名)を持つコピーグループがありません。
対処
対象世代名(世代識別名)を確認して再実行してください。
（CLIの場合）
要因
指定された世代識別名を持つコピーグループが存在しません。
対処
次のコマンドで世代識別名を確認し，コマンドを再度実行してください。

バックアップ対象がファイルシステムの場合
drmfsdisplay -cf

バックアップ対象がSQL Serverデータベースの場合
drmsqldisplay -cf

バックアップ対象がExchangeデータベースの場合
drmexgdisplay -cf

DRM-10083
RAID管理ソフトウェアとの連携に必要な準備でエラーが発生しました。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentが使用するファイルの読み込み処理でエラーが発生しました。
対処
次のどちらかの対処を行ってください。

このメッセージがKAVX5100-Eと同時に出力された場合，Replication Manager Application Agentが使用するファイルが不足していないか確認してください。

このメッセージがKAVX5102-Eと同時に出力された場合，Replication Manager Application Agentが使用するファイルのうち関連するファイルの記述内容を確認し，出力されたパラメーターを記述してから，再度コマンドを実行してください。

（CLIの場合）
要因
RAID Manager用連携定義ファイルまたはコピーパラメーター定義ファイルの読み込み処理でエラーが発生しました。
次の要因が考えられます。

KAVX5100-Eと同時に出力された場合
-pfオプションに指定したコピーパラメーター定義ファイルのファイル名が誤っている，または存在していない。

KAVX5102-Eと同時に出力された場合
RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）に出力されたパラメーターが記述されていない。

対処
要因に応じて，次の対処をしてください。

KAVX5100-Eと同時に出力された場合
-pfオプションに指定したコピーパラメーター定義ファイルが存在するかどうか確認し，正しいコピーパラメーター定義ファイル名を指定して，コマンドを再度実行してください。

KAVX5102-Eと同時に出力された場合
RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）の記述内容を確認し，出力されたパラメーターを記述してから，コマンドを再度実行してください。

DRM-10084
コピーグループの選択でエラーが発生しました。
（GUIの場合）
要因
バックアップ時のコピーグループ選択でエラーが発生しました。
対処
直前に出力されたメッセージの対処方法を参考にしてエラーの発生要因を解決し，コマンドを再度実行してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップを実行したときのコピーグループの選択でエラーが発生しました。
対処
直前に出力されたメッセージの対処方法を参考にしてエラー発生の要因を解決し，コマンドを再度実行してください。

DRM-10085
レジストリ情報定義ファイルの処理で内部エラーが発生しました。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentが使用するファイルの読み込みに失敗，またはそのファイルが不正に破壊，改ざんされています。
対処
Replication Manager Application Agentを再インストールしてください。回復しない場合は，製品マニュアルのトラブルシュートの項目に記載された内容を確認し，資料を採取したあと，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

内部ファイル（レジストリ情報定義ファイル）の読み込みに失敗した。

内部ファイル（レジストリ情報定義ファイル）が不正に破壊・改ざんされた。

対処
Replication Manager Application Agentを再インストールしてください。回復しない場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して，資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-10086
連携するソフトウェア情報を取得するためのレジストリ読み込みに失敗しました。
（GUIの場合）
要因
連携するソフトウェア情報を取得するためのレジストリの読み込みに失敗しました。
対処
連携するソフトウェア製品が正しくインストールされているか確認してください。 レジストリに異常が見られる場合はOSを再インストールしてください。
（CLIの場合）
要因
連携するソフトウェア情報を取得するためのレジストリの読み込みに失敗しました。
対処
Replication Manager Application Agentと連携するソフトウェア製品が正しくインストールされているかどうか確認してください。
レジストリに異常が見られる場合はOSを再インストールしてください。

DRM-10087
連携するソフトウェアのインストールパスが複数検知されました。
（GUIの場合）
要因
連携するソフトウェアで，バージョンの違うインストールパスが二つ以上見つかりました。
対処
連携するソフトウェアで，異なるバージョンの製品がインストールされている可能性があります。現在インストールされている製品を確認し，複数のバージョンがある場合は使用していないバージョンをアンインストールしてください。レジストリに異常が見られる場合は，OSを再インストールしてください。
（CLIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentに連携するソフトウェアで，バージョンの異なるインストールパスが二つ以上見つかりました。
Replication Manager Application Agentと連携するソフトウェア製品で，異なるバージョンの製品がインストールされている可能性があります。
対処
現在インストールされている製品のバージョンを確認し，複数のバージョンが存在する場合は使用していないバージョンをアンインストールしてください。
レジストリに異常が見られる場合はOSを再インストールしてください。

DRM-10088
ディスクグループのデポートに失敗しました。
（GUIの場合）
要因
論理ボリュームマネージャーにより作成されたディスクグループのデポート操作に失敗しました。
対処
論理ボリュームマネージャーを使用して，ディスクグループの状態を確認してください。ディスクグループの状態が正常であることを確認できない場合は，ディスクグループを再作成してください。ディスクグループの不具合を解消したあと，論理ボリュームマネージャーを使用してディスクグループをインポートし，論理ボリュームを再マウントしてください。
バックアップおよびリストア時に表示され，クラスタ製品にVERITAS Cluster Server for Windowsを使用している場合は，登録したクラスタ情報に誤りがないか確認してください。
（CLIの場合）
要因
VxVMのディスクグループのデポート操作に失敗した場合に表示されるメッセージです。
KAVX5131-Eが表示されているときは，表示結果がエラー対象のディスクグループです。
対処
論理ボリュームマネージャーを使用してディスクグループの状態を確認してください。
ディスクグループの状態が正常であることを確認できない場合は，ディスクグループを再度作成してください。
ディスクグループの不具合を解消したら，論理ボリュームマネージャーを使用してディスクグループをインポートし，論理ボリュームを再マウントしてください。
バックアップまたはリストア時に表示され，クラスタソフトウェアにVeritas Cluster Server for Windowsを使用している場合は，drmclusinitで登録したクラスタ情報に誤りがないか確認してください。

DRM-10089
ディスクグループのインポートに失敗しました。
（GUIの場合）
要因
論理ボリュームマネージャーにより作成されたディスクグループのインポート操作に失敗しました。
対処
論理ボリュームマネージャーを使用してディスクグループの状態を確認してください。
ディスクグループが正常なことを確認できない場合は，ディスクグループを再作成してください。
ディスクグループの不具合を解消したあと，論理ボリュームマネージャーを使用してディスクグループをインポートし，論理ボリュームを再マウントしてください。
（CLIの場合）
要因
VxVMのディスクグループのインポート操作に失敗した場合に表示されるメッセージです。
KAVX5131-Eが表示されている場合は，表示結果がエラー対象のディスクグループです。
対処
論理ボリュームマネージャーを使用してディスクグループの状態を確認してください。
ディスクグループの状態が正常であることを確認できない場合は，ディスクグループを再度作成してください。
ディスクグループの不具合を解消したら，論理ボリュームマネージャーを使用してディスクグループをインポートし，論理ボリュームを再マウントしてください。

DRM-10090
物理ドライブからの論理ボリュームに関する情報の取得に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
論理ボリューム情報を取得する処理に失敗しました。
対処
論理ボリュームマネージャーを使用して，物理ドライブに正しく論理ボリュームが定義されているかを確認してください。
論理ボリュームが正常なことを確認できない場合は，論理ボリュームをいったん削除し再作成したあと，マウントしてください。
（CLIの場合）
要因
物理ドライブからOSのAPIを使用して取得しようとした論理ボリューム情報が取得できませんでした。
KAVX5130-Eが表示されている場合は，表示結果がエラー対象の物理ドライブです。
対処
論理ボリュームマネージャーを使用して，物理ドライブに正しく論理ボリュームが定義されているかを確認してください。
論理ボリュームが正常なことを確認できない場合は，論理ボリュームをいったん削除してから再度作成し，マウントしてください。

DRM-10091
物理ドライブの再走査に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
物理ドライブ情報の再走査処理に失敗しました。
対処
Veritas Volume Managerまたは，Logical Device Managerが正常に動作しているか確認してください。
正常に動作していることが確認できない場合は，Veritas Volume Managerまたは，Windows OSを再インストールしてください。
（CLIの場合）
要因
物理ドライブ情報の再走査処理に失敗した場合に表示されるメッセージです。
対処
VxVMが正常に動作しているか確認してください。
正常に動作していることが確認できない場合は，VxVMを再インストールしてください。

DRM-10097
diskpartに失敗しました。
（GUIの場合）
要因
diskpartコマンドが失敗しました。
対処
システムログの内容を確認し，diskpartコマンドが失敗した原因を取り除いたあと，再度実行してください。
（CLIの場合）
要因
diskpartコマンドが失敗した場合に表示されるメッセージです。
対処
システムログの内容を確認し，diskpartコマンドが失敗した原因を取り除いたあと，コマンドを再度実行してください。

DRM-10098
現在の構成に，指定されたコピーグループが一つも存在しません。
（GUIの場合）
要因
リストア時に，レプリカ作成時のコピーグループが存在しません。
対処
このメッセージ以降に出力された詳細メッセージを確認し，対処してください。
（CLIの場合）
要因
リストア実行時に，バックアップカタログに存在するコピーグループが，現在の構成に存在しない場合に表示されるメッセージです。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

DRM-10099
選択可能な世代を特定できません。
（GUIの場合）
要因
コピーグループがロックされているため，利用可能なコピーグループが存在しません。
対処
このメッセージ以降に出力された詳細メッセージを確認し，対処してください。
（CLIの場合）
要因
コピーグループがロックされているため，利用できるコピーグループが存在しない場合に表示されるメッセージです。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

DRM-10100
OSが同時にオープンできるファイルの上限値を超えています。
（GUIの場合）
要因
システムでオープンできる最大ファイル数の制限を超えました。
対処
OSカーネルパラメーターを再定義し，システムがオープンできるファイル数を大きくしてください。
（CLIの場合）
要因
システムでオープンできるファイル数の制限を超えて，ファイルをオープンしようとしました。
対処
OSのカーネルパラメーターを定義し直して，システムがオープンできるファイル数を増やしてください。

DRM-10101
ディクショナリマップファイルの内容が壊れています。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルが壊れています。
対処
ホスト情報更新を行ったあと，再実行してください。
（CLIの場合）
要因
ディクショナリマップファイルが壊れています。
対処
drmdbsetupユーティリティを使用して，ディクショナリマップファイルを作成し直してください。

DRM-10102
該当レコードはロックされています。
（GUIの場合）
要因
データベースを更新しようとしたとき，更新対象のレコードがロックされていて，更新できませんでした。
対処
しばらく待ってから再度実行してください。再度実行した場合，エラーが発生するときは，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
ディクショナリマップファイルの更新時に，更新対象のレコードがロックされていたため，更新できませんでした。
対処
しばらく待ってからコマンドを再度実行してください。

DRM-10103
該当ファイルはロックされています。
（GUIの場合）
要因
ディクショナリマップファイルを更新しようとしたとき，更新対象のファイルがロックされていて，更新できませんでした。
対処
しばらく待ってから再度実行してください。再度実行した場合，エラーが発生するときは，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
ディクショナリマップファイルの更新時に，更新対象のファイルがロックされていたため，更新できませんでした。
対処
しばらく待ってからコマンドを再度実行してください。

DRM-10104
該当レコードがありません。
（GUIの場合）
要因
参照対象のレコードが存在しないため，参照できませんでした。
対処
Application Agentの設定で正しい値を指定しているかどうかを確認してください。情報が正しい場合，ホスト情報更新を行ってください。再度実行した場合，エラーが発生するときは，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
ディクショナリマップファイルの参照時に，参照対象のレコードが存在しなかったため，参照できませんでした。
対処
次のコマンドを使用し，ディクショナリマップファイルの内容を更新してください。
次のように実行します。

バックアップ対象がファイルシステムの場合
drmfsdisplay -refresh

バックアップ対象がSQL Serverデータベースの場合
drmsqldisplay -refresh

バックアップ対象がExchangeデータベースの場合
drmexgdisplay -refresh

DRM-10105
メモリー不足が発生しました。
（GUIの場合）
要因
操作を実行したときにメモリー不足が発生しました。
対処
メモリーを増設したあと，コマンドを再実行してください。
（CLIの場合）
要因
コマンドの実行時に，メモリーが不足しています。
対処
メモリーを増設してから，コマンドを再度実行してください。

DRM-10106
内部エラーが発生しました。
（GUIの場合）
要因
内部処理を実行中にシステムコールを利用したとき，未知の内部エラーが発生しました。
対処
製品マニュアルのトラブルシュートの項目に記載された内容を確認し，資料を採取したあと，問い合わせ窓口に連絡してください。回復するためには製品のアンインストール後，再度インストールが必要になります。
（CLIの場合）
要因
内部処理の実行中，システムコールを利用したときに未知の内部エラーが発生しました。
対処
マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して，資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。
また，バックアップコマンドの実行中に，drmfscatコマンド，drmsqlcatコマンド，drmexgcatコマンド，drmoracatコマンド，またはdrmappcatコマンドを実行するとこのメッセージが出力されることがあります。
この場合，バックアップコマンドが終了したことを確認したあとで，上記のコマンドを再度実行してください。

DRM-10107
ディクショナリマップファイルはすでに存在します。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルはすでにあります。
対処
ホスト情報更新を行ってください。再度実行した場合，エラーが発生するときは，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
drmdbsetupユーティリティを使用して，指定のディレクトリにディクショナリマップファイルを作成した場合に，以前のインストール時にすでに作成されたディクショナリマップファイルが存在するときに出力されるメッセージです。
対処
指定のディレクトリのディクショナリマップファイルを一度削除してから，drmdbsetupユーティリティを使用して再度作成してください。

DRM-10108
ディクショナリマップファイルが見つかりません。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルがありません。
対処
Application Agentの設定で正しい値を指定しているかどうかを確認して，設定を完了してください。
Application Agentの追加の際にこのエラーが発生した際は，この後，Application Agentの設定を行ってください。
再度実行したあとエラーが発生する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
何らかの理由で，ディクショナリマップファイルが削除されているか，ディクショナリマップファイル格納ディレクトリがない場合に出力されるメッセージです。
対処
環境変数（DRM_HOSTNAME）および構成定義ファイル（init.conf）の内容を確認してください。
そのあとに，ディクショナリマップファイル格納ディレクトリを作成し，drmdbsetupユーティリティを使用して，ディクショナリマップファイルを作成してください。

DRM-10109
ドライブ容量が足りません。
（GUIの場合）
要因
操作を実行する際にドライブ容量が不足しています。
対処
ドライブ容量を確保したあと，再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
コマンドの実行時に，ドライブ容量が不足しています。
対処
ドライブ容量を確保してから，コマンドを再度実行してください。

DRM-10110
アクセス権がありません。
（GUIの場合）
要因
一般ユーザーなど，操作を実行するための権限がないユーザーで操作が行われました。
対処
権限を見直したあと，再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
コマンドを実行する権限がないユーザーでコマンドを実行しようとしました。
対処
システム管理者権限でコマンドを再度実行してください。

DRM-10111
指定したコピーグループはすでにロックされています。
（GUIの場合）
要因
コピーグループをロックしようとしたときに，指定したコピーグループはすでにロックされていました。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
コピーグループをロックしようとしましたが，指定したコピーグループはすでにロックされていました。
対処
drmmountコマンド実行時にこのメッセージが表示される場合は，次のことを確認してください。

同じバックアップIDでdrmmountコマンドが実行済みでないか。

実行済みのdrmmountコマンドが，エラーを出力したdrmmountコマンドで指定したバックアップIDに含まれるコピーグループを含んでいないか。

要因に応じて，それぞれ次の対処をしてください。

このエラーを出力したバックアップIDでdrmumountコマンドを実行後，再度drmmountコマンドを実行してください。

実行済みのdrmmountコマンドから，エラーを出力したdrmmountコマンドで指定したバックアップIDに含まれるコピーグループを含んでいるものを探します。該当するバックアップIDを指定してdrmumountコマンドを実行後，再度drmmountコマンドを実行してください。

DRM-10112
指定したコピーグループはロックされていません。
（GUIの場合）
要因
コピーグループをアンロックしようとしたときに，指定したコピーグループはロックされていませんでした。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
コピーグループのロックを解除しようとしましたが，指定したコピーグループはロックされていませんでした。
対処
対処の必要はありません。

DRM-10113
利用可能なコピーグループが存在しません。
（GUIの場合）
要因
バックアップを実行したときに，すべてのコピーグループがロックされていて，利用できるコピーグループが存在しませんでした。
対処
コピーグループのロックを解除したあと，再度バックアップコマンドを実行してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップの実行時に，すべてのコピーグループがロックされていたため，利用できるコピーグループが存在しませんでした。
対処
コピーグループのロックを解除してから，バックアップコマンドを再度実行してください。

DRM-10114
一時ファイルの操作で，システムエラーが発生しました。
（GUIの場合）
要因
コマンドによって実行された一時ファイルの操作において，システムエラーが発生しました。
対処
メモリーやドライブ容量が十分かどうかを確認してください。十分な場合，システムログを参照し，OSに異常がないかどうか確認してください。異常が見受けられない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
コマンド対象の一時ファイルの操作で，システムエラーが発生しました。
対処
メモリーやドライブに十分な空き容量があるかどうか確認してください。メモリーやドライブの容量に問題がない場合は，システムログを参照し，OSに異常がないかを確認してください。
また，バックアップコマンドの実行中に，drmfscatコマンド，drmsqlcatコマンド，drmexgcatコマンド，drmoracatコマンド，またはdrmappcatコマンドを実行するとこのメッセージが出力されることがあります。
この場合，バックアップコマンドが終了したことを確認したあとで，上記のコマンドを再度実行してください。

DRM-10115
指定したバックアップデータはすでにロックされています。
（GUIの場合）
要因
ロック中のコピーグループに対して，レプリカ作成またはレプリカ情報取得を実行しようとしました。
対処
レプリカ作成またはレプリカ情報取得を実行する前に，レプリカ対象のコピーグループをアンロックしてください。
（CLIの場合）
要因
ロックされたコピーグループに対して，コマンドを実行しようとしました。
対処
コマンドを実行する前に，対象のコピーグループのロックを解除してください。

DRM-10116
ディクショナリマップファイルに不正がありましたが，修復する権限がありません。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentで使用しているファイルが何らかの理由により破壊されたあと，修復しようとしましたが，一般ユーザー権限により操作が実行されたため修復できません。
対処
Replication Manager Application Agentサービスの実行ユーザーにシステム管理者権限を与え，再度操作を実行してください。
（CLIの場合）
要因
破損したディクショナリマップファイルを修復するコマンドを，一般ユーザー権限で実行しようとしました。
対処
システム管理者権限で，ディクショナリマップファイルの更新コマンドを再度実行してください。

DRM-10117
テープにバックアップしたバックアップIDは指定できません。
要因
drmtapecatコマンドで表示されるバックアップIDに対して，drmcgctlコマンドでコピーグループをロックしようとした場合に出力されるメッセージです。
対処
drmcgctlコマンドに指定するバックアップIDは，次のコマンドで表示されるバックアップIDを指定してください。

バックアップ対象がファイルシステムの場合
drmfscatコマンド

バックアップ対象がSQL Serverデータベースの場合
drmsqlcatコマンド

バックアップ対象がExchangeデータベースの場合
drmexgcatコマンド

DRM-10118
ディクショナリマップファイルのバージョンが異なっています。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentをバージョンアップした際にReplication Manager Application Agentで使用されているファイルのバージョンが異なっています。
対処
Application Agentの設定を行ってください。
（CLIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentをバージョンアップしたときに，以前のバージョンのディクショナリマップファイルがデフォルトの格納ディレクトリ，またはinit.confで指定されたディレクトリにすでに存在しているため，本バージョンとデータフォーマットが異なっています。
対処
drmdbconvertコマンドを使用して，ディクショナリマップファイルのデータ変換を行ってください。
ディクショナリマップファイルのデフォルトの格納ディレクトリは，次のとおりです。
＜Replication Manager Application Agentのインストール先＞¥DRM¥db

DRM-10119
構成定義ファイル（init.conf）の仮想サーバ名が不正です。
（GUIの場合）
要因
仮想サーバ名が不正です。
対処
構成を確認し，必要があればApplication Agentの編集ダイアログから仮想サーバ名を変更してください。解決できない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
構成定義ファイル（init.conf）のDRM_DB_PATHパラメーターに定義した仮想サーバ名と，DRM_HOSTNAME環境変数で定義した仮想サーバ名が一致していません。
対処
構成定義ファイル（init.conf）のDRM_DB_PATHパラメーターに定義した仮想サーバ名と，DRM_HOSTNAME環境変数に定義した仮想サーバ名を確認してください。

DRM-10120
DRM_HOSTNAME環境変数または構成定義ファイル（init.conf）の仮想サーバ名が長過ぎます。
（GUIの場合）
要因
仮想サーバ名が長過ぎます。
対処
Replication Manager Application Agentは63文字までの仮想サーバ名をサポートしています。
使用している仮想サーバ名を63文字以下にしてください。
（CLIの場合）
要因
構成定義ファイル（init.conf）のDRM_DB_PATHパラメーターに定義した仮想サーバ名，またはDRM_HOSTNAME環境変数で定義した仮想サーバ名が長過ぎます。
対処
構成定義ファイル（init.conf）のDRM_DB_PATHパラメーターに定義されている仮想サーバ名と，DRM_HOSTNAME環境変数に定義した仮想サーバ名を確認してください。

DRM-10121
指定したディクショナリマップファイルのディレクトリ名が不正です。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentが使用するファイルのディレクトリ名が不正です。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

構成定義ファイル（init.conf）のDRM_DB_PATHパラメーターに定義したディクショナリマップファイルのディレクトリ名が長過ぎる。

構成定義ファイル（init.conf）のDRM_DB_PATHパラメーターに定義したディクショナリマップファイルのディレクトリ名が絶対パスで指定されていない。

対処
構成定義ファイル（init.conf）のDRM_DB_PATHパラメーターに定義されているディクショナリマップファイルのディレクトリ名を確認してください。

DRM-10122
指定したコピーグループはリモートコピーであり処理対象外です。
（GUIの場合）
要因
指定したコピーグループはリモートコピーであり処理対象外です。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
リモートコピーのコピーグループを指定して，drmtapebackupまたはdrmtaperestoreコマンドを実行した場合に出力されるメッセージです。
対処
drmtapebackupまたはdrmtaperestoreで指定したバックアップカタログでバックアップされたコピーグループのコピー種別を確認してください。drmtapebackupおよびdrmtaperestoreコマンドはストレージシステム内のボリューム複製機能だけを処理対象としています。
リモートコピーを利用したコピーグループに対して，テープへのバックアップやテープからのリストアを行う場合は，EX_DRM_TAPE_BACKUPコマンドおよびEX_DRM_TAPE_RESTOREコマンドを使用してください。

DRM-10123
ディクショナリマップファイルは最新版なので，データ変換をする必要はありません。
（GUIの場合）
要因
ディクショナリマップファイルは最新版なので，データ変換をする必要はありません。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
最新のデータ構造であるディクショナリマップに対してdrmdbconvertコマンドを実行した場合に出力されるメッセージです。
対処
drmdbconvertコマンドによってデータを変換しなくても，通常のバックアップ運用ができます。

DRM-10124
ディクショナリマップファイルに矛盾を検出しました。
（GUIの場合）
要因
ディクショナリマップファイルの内部が不正であるため，ディクショナリマップファイルに対する操作に失敗しました。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
ディクショナリマップファイルの内部に矛盾があるため，ディクショナリマップファイルに対する操作が失敗した場合に表示されるメッセージです。
対処
マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のディクショナリマップファイル障害の対処の説明を参照して，ディクショナリマップファイルの回復手順を実行してください。回復手順を行ってもエラーが発生する場合は，同時に出力されたテーブル名，処理およびエラーコードを確認し，資料を採取したあと，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-10125
ディクショナリマップファイルに対する処理で，予期しないエラーが発生しました。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentで使用されるファイルに対する処理で，予期しないエラーが発生しました。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
予期しない致命的なエラーが発生したため，ディクショナリマップファイルに対する操作が失敗した場合に表示されるメッセージです。
対処
マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のトラブルシューティングの説明を参照し，資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-10126
ディクショナリマップに対する処理で，システムエラーが発生しました。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentで使用されるファイルに対する処理で，システムエラーが発生しました。
対処
出力されたOSのエラーコードを基に，システムエラーの原因を取り除いたあと，再度実行してください。
システムエラーの内容，発生原因および対処法については，各OSのマニュアルを参照してください。
解決できない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
OSのシステムエラーが原因で，ディクショナリマップファイルに対する操作が失敗した場合に表示されるメッセージです。
対処
出力されたOSのエラーコードを基に，システムエラーの原因を取り除いたあと，再度実行してください。
システムエラーの内容，発生原因および対処方法については，各OSのマニュアルを参照してください。

DRM-10300
選択可能なコピーグループが定義されていません。
（GUIの場合）
要因
選択したストレージグループに属するボリュームにコピーグループが定義されていません。または，サポート対象外のコピー種別のコピーグループだけが定義されています。
対処
コピーグループを定義して再度実行してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップ対象として指定したボリュームにコピーグループが定義されていない場合，またはサポート対象外のコピー種別のコピーグループだけが定義されている場合に表示されるメッセージです。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

DRM-10301
バックアップ先の世代数が異なります。
（GUIの場合）
要因
レプリカの世代数が異なります。
対処
このメッセージ以降に出力されたKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。
（CLIの場合）
要因
ディスクグループ内のコピーグループの数が，物理ドライブごとで異なる場合に表示されるメッセージです。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

DRM-10302
ボリューム名の取得に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
ボリューム名の取得に失敗しました。
対処
KAVX0272-Eが出力されている場合バックアップサーバのイベントログに異常を示すメッセージが出力されていないか確認し，要因を取り除いて再度コマンドを実行してください。KAVX0272-Eが出力されていない場合このメッセージ以降に出力されたKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。
（CLIの場合）
要因
ボリューム名の取得に失敗した場合に表示されるメッセージです。
対処
KAVX0272-Eが出力されていない場合は，このメッセージ以降に出力されたKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。
KAVX0272-Eが出力されている場合は，バックアップサーバのイベントログに異常を示すメッセージが出力されていないか確認し，要因を取り除いてから再度コマンドを実行してください。

DRM-10303
ファイルシステムの中間バッファのフラッシュに失敗しました。
（GUIの場合）
要因
ファイルシステムの中間バッファのフラッシュに失敗しました。
対処
このメッセージ以降に出力されたKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。
（CLIの場合）
要因
ファイルシステムの中間バッファのフラッシュに失敗した場合に表示されるメッセージです。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

DRM-10304
ファイルのオープンに失敗しました。
（GUIの場合）
要因
ファイルのオープンに失敗しました。
対処
このメッセージ以降に出力されたKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。
（CLIの場合）
要因
ファイルのオープンに失敗した場合に表示されるメッセージです。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

DRM-10305
マウントポイントが異なります。
（GUIの場合）
要因
マウントポイントが異なります。情報が最新でない可能性があります。
対処
ホスト情報更新を行ってください。解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップカタログの情報と現在の構成で，リストア対象の論理ボリュームについて一つ以上マウントポイントが異なる論理ボリュームが存在している場合に表示されるメッセージです。
KAVX5129-Eが表示されている場合は，表示結果がエラー対象のディスクグループです。
対処
次の順序でバックアップ時のボリューム構成に変更がないことを確認してください。

次のコマンドに-lオプションを指定して実行し，バックアップ時のボリューム構成を確認してください。
・バックアップ対象がファイルシステムの場合
drmfscatコマンド
・バックアップ対象がSQL Serverデータベースの場合
drmsqlcatコマンド
・バックアップ対象がExchangeデータベースの場合
drmexgcatコマンド

RAID Managerコマンドなどを使用して現在のボリューム構成を確認してください。

DRM-10306
物理ドライブ数が異なります。
（GUIの場合）
要因
レプリカカタログの情報と現在の構成で，リストア対象の物理ドライブ数が異なります。情報が最新でないおそれがあります。
対処
ホストの情報を更新してください。解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップカタログの情報と現在の構成で，リストア対象の物理ドライブ数が異なっている場合に表示されるメッセージです。
KAVX5129-Eが表示されている場合は，表示結果がエラー対象のディスクグループです。
対処
次の順序で，バックアップ時のボリューム構成に変更がないことを確認してください。

次のコマンドに-lオプションを指定して実行し，バックアップ時のボリューム構成を確認してください。
・バックアップ対象がファイルシステムの場合
drmfscatコマンド
・バックアップ対象がSQL Serverデータベースの場合
drmsqlcatコマンド
・バックアップ対象がExchangeデータベースの場合
drmexgcatコマンド

RAID Managerコマンドなどを使用して現在のボリューム構成を確認してください。

DRM-10307
ボリューム数が異なります。
（GUIの場合）
要因
ボリューム数が異なります。情報が最新でない可能性があります。
対処
ホスト情報更新を行ってください。解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップカタログの情報と現在の構成で，リストア対象のボリューム数が異なっている場合に表示されるメッセージです。
KAVX5129-Eが表示されている場合は，表示結果がエラー対象のディスクグループです。
対処
次の順序で，バックアップ時のボリューム構成に変更がないことを確認してください。

次のコマンドに-lオプションを指定して実行し，バックアップ時のボリューム構成を確認してください。
・バックアップ対象がファイルシステムの場合
drmfscatコマンド
・バックアップ対象がSQL Serverデータベースの場合
drmsqlcatコマンド
・バックアップ対象がExchangeデータベースの場合
drmexgcatコマンド

RAID Managerコマンドなどを使用し，現在のボリューム構成を確認してください。

DRM-10308
拡張メンテナンスモードに関する操作でエラーが発生しました。
（GUIの場合）
要因
拡張メンテナンスモードに関する操作でエラーが発生しました。
対処
次のことを確認してください。

MSCSの拡張メンテナンスモードを使用するためのパッチがインストールされていること。

対象のディスクリソースがオンライン状態であること。

ホストノードが対象ディスクリソースを所有していること。

問題がない場合は，同時に出力されたテーブル名，処理およびエラーコードを確認し，資料を採取したあと，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

ディスクリソースのメンテナンスモードの状態を取得できなかった。

操作対象のディスクリソースを拡張メンテナンスモードに変更できなかった。

対処
次のことを確認してください。

MSCSの拡張メンテナンスモードを使用するためのパッチがインストールされているか。

対象のディスクリソースがオンライン状態であるか。

ホストノードが対象ディスクリソースを所有しているか。

問題がない場合は，同時に出力されたテーブル名，処理およびエラーコードを確認し，資料を採取したあと，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-10309
対象ディスクリソースがオンラインではありません。
（GUIの場合）
要因
対象ディスクリソースがオンラインではありません。
対処
操作対象のディスクリソースが，オンライン状態であることを確認してください。ディスクリソースがオンライン状態ではない場合は，ディスクリソースをオンライン状態に変更したあと，再度実行してください。
対象のリソースがオンライン状態であるにもかかわらずエラーが発生する場合は，同時に出力されたテーブル名，処理およびエラーコードを確認し，資料を採取したあと，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
操作対象のディスクリソースがオンライン状態ではないため，ディスクリソースの状態が変更できません。
対処
操作対象のディスクリソースがオンライン状態であることを確認してください。
ディスクリソースがオンライン状態ではない場合は，ディスクリソースをオンライン状態に変更したあとで，再度実行してください。
対象のリソースがオンライン状態であるにもかかわらずエラーが発生する場合は，同時に出力されたテーブル名，処理およびエラーコードを確認し，資料を採取したあと，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-10310
対象ディスクリソースの状態遷移待ちで，タイムアウトが発生しました。
（GUIの場合）
要因
対象ディスクリソースの状態遷移待ちで，タイムアウトが発生しました。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
ディスクリソースのメンテナンスモードの状態が，待機時間内に指定されたものに遷移しません。
対処
Replication Manager Application Agentの構成定義ファイル（init.conf）のCLU_RETRY_TIMEおよびCLU_RETRY_WAITを現在の設定よりも大きな値に変更して，再度実行してください。

DRM-10311
このバージョンのWindowsでは，オンライン状態におけるクラスタリソースの部分リストアはサポートされていません。
（GUIの場合）
要因
サーバのOSが，サポート外のバージョンです。
対処
オンライン状態におけるクラスタリソースの部分リストアを行うには，Windows Server 2003またはWindows Server 2008が必要です。
（CLIの場合）
要因
サーバのOSがWindows Server 2003またはWindows Server 2008ではありません。
オンライン状態でのクラスタリソースの部分リストアを行うには，Windows Server 2003またはWindows Server 2008が必要です。
対処
Replication Manager Application Agentの構成定義ファイル（init.conf）にCLU_MSCS_RESTORE=OFFLINEを指定して，再度実行してください。

DRM-10312
OSのバージョン情報の取得に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
OSのバージョン情報を取得できませんでした。
対処
しばらく待ってから，ホスト情報更新を実行し，再度操作を行ってください。 それでも発生する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
OSのバージョン情報の取得に失敗しました。
対処
製品のトレースログに出力されたエラーコードを基に，バージョンの取得に失敗した原因を取り除いたあと，再度実行してください。

DRM-10313
「Signatureとボリュームレイアウト情報」を物理ドライブに再設定するのに失敗しました。
（GUIの場合）
要因
「Signatureとボリュームレイアウト情報」を物理ドライブに再設定する処理に失敗しました。
対処
物理ドライブがReplication Manager Application Agentがサポートするドライブであることを確認してください。
Replication Manager Application Agentがサポートするドライブでない場合は，システムログを参照し，物理ドライブに関して異常を表すメッセージが出力されていないかを確認し，要因を取り除いてください。
（CLIの場合）
要因
「Signatureとボリュームレイアウト情報」を物理ドライブに再設定する処理でエラーが発生しました。
対処
ソフトウェア添付資料を参照して，対象のボリュームがReplication Manager Application Agentでサポートしているドライブかどうかを確認してください。サポート対象の場合には，システムログを参照して，対象のボリュームに関して異常を表すメッセージが出力されていないかどうかを確認し，要因を取り除いてください。

DRM-10314
物理ドライブから「Signatureとボリュームレイアウト情報」の取得に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
物理ドライブから「Signatureとボリュームレイアウト情報」を取得できませんでした。
対処
物理ドライブがReplication Manager Application Agentがサポートするドライブであることを確認してください。
Replication Manager Application Agentがサポートするドライブでない場合は，システムログを参照し，対象のボリュームに関して異常を表すメッセージが出力されていないかを確認し，要因を取り除いてください。
（CLIの場合）
要因
物理ドライブからの「Signatureとボリュームレイアウト情報」の取得に失敗しました。
対処
ソフトウェア添付資料を参照して，対象のボリュームがReplication Manager Application Agentでサポートしているドライブかどうかを確認してください。サポート対象の場合には，システムログを参照して，対象のボリュームに関して異常を表すメッセージが出力されていないかどうかを確認し，要因を取り除いてください。

DRM-10315
副ボリュームの状態が不正です。
（GUIの場合）
要因
副ボリュームの状態を確認した結果，次のどれかの異常を検知しました。

KAVX5146-Eが同時に表示された場合
対象の副ボリュームがバックアップサーバでマウントされています。

KAVX5147-Eが同時に表示された場合
副ボリュームが隠ぺいされていません。

KAVX5151-Eが同時に表示された場合
ペアステータスが不正です。表示されたペアの副ボリュームが，別のペアの正ボリュームになっています。

対処
それぞれ，同時に表示されたメッセージによって対象方法が変わります。

KAVX5146-Eが同時に表示された場合
当該ボリュームを，バックアップサーバでアンマウントし，操作を再実行してください。

KAVX5147-Eが同時に表示された場合
当該ボリュームがバックアップサーバでマウントされているときには，アンマウントを行ってください。
その後，Application Agentの設定のレプリカオプションでボリューム隠ぺいを実行してください。
これによりバックアップサーバのボリュームが隠ぺいされます。その後，操作を再実行してください。

KAVX5151-Eが同時に表示された場合
表示されたMU番号から，副ボリュームのペアを特定しペア分割を実行してください。

（CLIの場合）
要因
副ボリュームの状態を確認した結果，次のどれかの異常を検知しました。

KAVX5146-Eが同時に出力された場合
対象の副ボリュームがバックアップサーバでマウントされています。

KAVX5147-Eが同時に出力された場合
副ボリュームが隠ぺいされていません。

KAVX5151-Eが同時に出力された場合
ペア状態が不正です。出力されたコピーグループの副ボリュームが，別のコピーグループの正ボリュームになっています。

対処
同時に出力されたメッセージに応じて，それぞれ次の対処をしてください。

KAVX5146-Eが同時に出力された場合
出力されたマウントポイントをバックアップサーバでアンマウントしてから，コマンドを再実行してください。drmmountコマンドによってマウントしたボリュームのアンマウントには，drmumountコマンドを使用してください。

KAVX5147-Eが同時に出力された場合
出力されたボリュームがバックアップサーバでマウントされている場合には，アンマウントしてください。その後，RAID Manager用連携定義ファイルのHORCMINSTとDEVICE_DETACH=ENABLEを記述し，drmdevctl -detachコマンドを実行してください。これによって，バックアップサーバのボリュームが隠ぺいされます。そのあとで，コマンドを再実行してください。

KAVX5151-Eが同時に出力された場合
出力されたMU番号から副ボリュームのコピーグループを特定し，ペア分割を実行してください。

DRM-10316
論理ボリュームから物理ドライブに関する情報を取得することができませんでした。
（GUIの場合）
要因
論理ボリュームが配置されている物理ドライブの情報をOSのAPIを使用して取得できませんでした。
対処
システムログを参照し，対象の物理ドライブに関して異常を表すメッセージが出力されていないかどうか確認し，要因を取り除いてください。
（CLIの場合）
要因
OSのAPIを使用して，論理ボリュームが配置されている物理ドライブの情報を取得しようとしましたが，失敗しました。
対処
システムログを参照し，対象の物理ドライブに関する異常を示すメッセージが出力されていないかどうか確認してから，エラーの要因を取り除いてください。

DRM-10317
Protection Managerサービス上でエラーが発生しました。
（GUIの場合）
要因
バックアップサーバでの処理中にReplication Manager Application Agentサービスのエラーが発生しました。
対処
同時に出力されたエラーメッセージの対処方法に従って問題を解決したあと，再度実行してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップサーバでの処理中に，Protection Managerサービスでエラーが発生しました。
対処
同時に出力されたエラーメッセージ（KAVX5024-E）の対処方法に従って問題を解決してから，コマンドを再度実行してください。

DRM-10318
Protection Managerサービスへの接続に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentサービスの通信処理でエラーが発生しました。
対処
同時に出力されたエラーメッセージの対処方法に従って問題を解決したあと，再度実行してください。
（CLIの場合）
要因
Protection Managerサービスの通信処理でエラーが発生しました。
対処
同時に出力されたエラーメッセージ（KAVX0258-EまたはKAVX0269-E）の対処方法に従って問題を解決してから，コマンドを再度実行してください。

DRM-10319
環境変数の設定に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentで環境変数の設定を行う処理に失敗しました。
対処
メモリーやドライブ容量が十分かどうか確認してください。十分な場合，システムログを参照し，OSに異常がないかどうか確認してください。異常がない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
環境変数の設定処理でエラーが発生しました。
対処
メモリーやドライブ容量が十分か確認してください。メモリーやドライブの容量に問題がない場合は，システムログを参照し，OSに異常がないか確認してください。異常が見られない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-10320
バックアップサーバのマウントコマンドがエラー終了しました。
（GUIの場合）
要因
バックアップサーバのマウント操作がエラー終了しました。
対処
マウントのパス名を正しく指定しているかどうか確認してください。正しいパス名を指定している場合，バックアップサーバ上で，システムログを参照し，異常がないかどうか確認してください。異常がない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップサーバ上のマウントコマンドがエラー終了しました。
対処
マウントのパス名を正しく指定しているかどうか確認してください。正しいパス名を指定している場合は，バックアップサーバ上で製品のトレースログファイルやシステムログを参照し，異常がないか確認してください。異常が見られない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-10321
バックアップサーバのバックアップIDがロックされているため，コマンドを実行できませんでした。
（GUIの場合）
要因
バックアップサーバのレプリカがすでにロックされていたため，レプリカ履歴の自動インポートに失敗しました。
対処
次のことを確認し，確認結果に応じて対処してください。

バックアップサーバで，ほかの操作が実行されていないか。
ほかの操作が実行中である場合は，
しばらく待ってから再度操作を実行してください。

バックアップサーバのレプリカがロックされていないか。
ロックされているレプリカがある場合は，ロックを解除してから再度操作を実行してください。

（CLIの場合）
要因
バックアップサーバのバックアップIDがすでにロックされていたため，バックアップカタログの自動インポートに失敗しました。
対処
次のことを確認し，確認結果に応じて対処してください。

バックアップサーバで，ほかのコマンドが実行されていないか。
ほかのコマンドが実行中である場合は，現在実行中のコマンドが終了するのを待ってから，再度コマンドを実行してください。

バックアップサーバのバックアップIDがロックされていないか。
ロックされているバックアップIDがある場合は，ロックを解除してから再度コマンドを実行してください。

DRM-10322
バックアップ対象のドライブがカスケード構成情報定義ファイルに定義されたコピーグループと関連していません。
要因
カスケード構成のバックアップを実行するときに，バックアップ対象のドライブとカスケード構成情報定義ファイルに定義されたリモートコピーのコピーグループが，同じボリュームを使用していません。
対処
カスケード構成が正しい構成になっているかどうかを確認し，エラーの要因を取り除いてから，コマンドを再度実行してください。

DRM-10323
リモートサイトでバックアップ前処理の実行に失敗しました。
要因
カスケード構成のバックアップで，リモートサイトでの前処理でエラーが発生しました。
対処
KAVX5402-Eの前に出力されたメッセージを確認し，リモートサイトでエラーの要因を取り除いてから，コマンドを再度実行してください。

DRM-10324
リモートサイトでコピーグループの再同期実行に失敗しました。
要因
カスケード構成のバックアップで，リモートサイトでのコピーグループの再同期処理でエラーが発生しました。
対処
KAVX5402-Eの前に出力されたメッセージを確認し，リモートサイトでエラーの要因を取り除いてから，コマンドを再度実行してください。

DRM-10325
リモートサイトでバックアップ後処理の実行に失敗しました。
要因
カスケード構成のバックアップで，リモートサイトでの後処理でエラーが発生しました。
対処
KAVX5402-Eの前に出力されたメッセージを確認し，リモートサイトでエラーの要因を取り除いてから，コマンドを再度実行してください。

DRM-10326
リモートサイトの処理を強制終了しました。
要因
カスケード構成のバックアップの実行中に，リモートサイトでの処理でタイムアウトが発生しました。そのため，プロセスを強制終了しました。
対処
カスケード構成情報定義ファイルに指定しているタイムアウト時間を，予想される所要時間よりも長くしてから，コマンドを再度実行してください。
カスケード構成情報定義ファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」を参照してください。

DRM-10327
リモートサイトの処理を強制終了できませんでした。
要因
カスケード構成のバックアップの実行中に，リモートサイトでの処理でタイムアウトが発生しました。そのため，プロセスを強制終了しようとしましたが，失敗しました。
対処
強制終了が失敗する要因を取り除いてください。そのあとで，カスケード構成情報定義ファイルに指定しているタイムアウト時間を，予想される所要時間よりも長くしてから，コマンドを再度実行してください。
カスケード構成情報定義ファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」を参照してください。

DRM-10328
コピーグループから物理ドライブに関する情報を取得することができませんでした。
（GUIの場合）
要因
コピーグループから物理ドライブ名を取得する処理でエラーが発生しました。
対処
RAID Managerの設定を見直してください。設定が正しい場合は，RAID Managerのログ情報を参照し，問題がないか確認してください。
（CLIの場合）
要因
コピーグループから物理ドライブ名を取得する処理でエラーが発生しました。
対処
RAID管理ソフトウェアの設定を見直してください。設定が正しい場合は，RAID管理ソフトウェアのログ情報を参照し，問題がないか確認してください。

DRM-10329
物理ドライブをオフラインにできませんでした。
（GUIの場合）
要因
物理ドライブをオフラインにする処理でエラーが発生しました。
対処
システムログを参照し，対象の物理ドライブに関して異常を表すメッセージが出力されていないかどうか確認し，要因を取り除いてください。
（CLIの場合）
要因
物理ドライブをオフラインにできなかった場合に表示されます。
対処
システムログを参照し，対象の物理ドライブに関して異常を表すメッセージが出力されていないかを確認し，要因を取り除いてください。

DRM-10330
物理ドライブをオンラインにできませんでした。
（GUIの場合）
要因
物理ドライブをオンラインにする処理でエラーが発生しました。
対処
システムログを参照し，対象の物理ドライブに関して異常を表すメッセージが出力されていないかどうか確認し，要因を取り除いてください。
（CLIの場合）
要因
物理ドライブをオンラインにできなかった場合に表示されます。
対処
システムログを参照し，対象の物理ドライブに関して異常を表すメッセージが出力されていないかを確認し，要因を取り除いてください。

DRM-10337
物理ドライブのパーティションスタイルが異なります。
（GUIの場合）
要因
バックアップ時とリストア先のディスクのパーティションスタイルが異なっています。
対処
バックアップ時とドライブのパーティションスタイルを一致させてから，リストアを実行してください。
（CLIの場合）
要因
リストア先のドライブのパーティションスタイルがバックアップ時と異なっています。
対処
ドライブのパーティションスタイルをバックアップ時と一致させてから，リストアコマンドを実行してください。

DRM-10339
ユーザーがRAID Managerに認証されていません。
要因
以下の要因が考えられます。

コマンドを実行したユーザーはRAID Managerにログインしていません。

Replication Manager Application Agentがユーザー認証機能をサポートしていないバージョンのRAID Managerを使用しています。

対処
要因に応じてそれぞれ以下の対処をしてください。

RAID Managerにログインしてから，コマンドを実行してください。

Replication Manager Application Agentがユーザー認証機能をサポートしているRAID Managerにバージョンアップしてください。 Replication Manager Application AgentがサポートするRAID Managerバージョンについては，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」を参照してください。 RAID Managerのバージョンの確認方法およびバージョンアップの手順は，RAID Managerのマニュアルを参照してください。

DRM-10340
RAID Managerのユーザー認証機能が正しく実行されませんでした。
要因
RAID Managerのユーザー認証機能が正しく実行されませんでした。
対処
RAID Managerのマニュアルを参照して，RAID Managerの設定を見直してください。 設定が正しい場合は，RAID Managerのログ情報を参照し，問題がないか確認してください。

DRM-10405
ファイル名が長過ぎます。
（GUIの場合）
要因
バックアップ対象として指定したパス名が，半角1024文字を超えています。
対処
1024文字より長いパス名は指定できないので，1024文字以内の正しいファイル名を指定してください。
（CLIの場合）
要因
-targetオプションや-fオプションでバックアップ対象として指定したパス名が，1,024バイトを超えています。
対処
1,024バイトを超える長さのパス名は指定できません。1,024バイト以内の正しいファイル名を指定してください。

DRM-10406
プロセスがオープンできるファイルの最大数に達しています。
（GUIの場合）
要因
一つのプロセスでオープンできる最大ファイル数の制限を超えています。
対処
カーネルパラメーターを再定義し，プロセスがオープンできるファイル数を大きくしてください。
（CLIの場合）
要因
一つのプロセスでオープンできるファイル数の最大値に達しました。
対処
カーネルパラメーターを定義し直して，プロセスがオープンできるファイル数を増やしてください。

DRM-10407
システム全体でオープンできるファイルの合計数の制限に達しています。
（GUIの場合）
要因
システムでオープンできる最大ファイル数の制限を超えています。
対処
カーネルパラメーターを再定義し，システムがオープンできるファイル数を大きくしてください。
（CLIの場合）
要因
システムでオープンできるファイル数の最大値に達しました。
対処
カーネルパラメーターを定義し直して，システムがオープンできるファイル数を増やしてください。

DRM-10408
ファイルのアクセスに失敗しました。
（GUIの場合）
要因
バックアップやリストア処理を実行するときに，誤ったファイルやディレクトリ名を指定し，対象パス名にアクセスできませんでした。
対処
バックアップ，または，リストア対象のパス名を正しく指定しているかどうか確認してください。正しいパス名を指定している場合，Replication Manager Application Agentのトレースログファイルやシステムログを参照し，異常がないかどうか確認してください。問題が解決されない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップやリストア処理の実行時に，誤ったファイル名またはディレクトリ名を指定したため，対象パスへのアクセスに失敗しました。
対処
バックアップやリストアの対象とするパス名を正しく指定しているかを確認してください。パス名が正しい場合は，Replication Manager Application Agentのトレースログファイルとシステムログを参照し，異常がないかを確認してください。

DRM-10409
プロセスの生成に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
Replication Manger Application Agentの機能を実行する場合に，内部プロセスを生成する処理に失敗したとき
対処
メモリーやドライブ容量が十分かどうか確認してください。十分な場合，システムログを参照し，OSに異常がないかどうか確認してください。問題が解決されない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
コマンドの実行時に，内部プロセスを生成する処理に失敗しました。
対処
メモリーやドライブに十分な空き容量があるかを確認してください。メモリーやドライブの容量に問題がない場合は，システムログを参照し，OSに異常がないかを確認してください。

DRM-10410
ホスト名を取得できませんでした。
要因
テープへのバックアップコマンドを実行するときに，コマンドを実行するホスト名が取得できませんでした。
対処
コマンドを実行するホスト名を正しく取得できるように，システムを設定してからコマンドを再度実行してください。

DRM-10411
有効期限を設定できませんでした。
要因
drmtapebackupコマンドを実行するときに，あらかじめdrmtapeinitコマンドで指定したバックアップデータの保存日数を基に，有効期限を設定できませんでした。
対処
drmtapeinitコマンドを再度実行して，バックアップデータの保存日数を設定し直してから，drmtapebackupコマンドを再度実行してください。

DRM-10418
必須の項目 ＜項目名 ＞が指定されていません。
（GUIの場合）
要因
エージェントユーザースクリプト内で必須項目が指定されていません。
対処
エージェントユーザースクリプト内の必須項目を指定してください。
（CLIの場合）
要因
ユーザースクリプト内で必須項目が指定されていない場合に出力されるメッセージです。
対処
ユーザースクリプトファイル内の必須項目を指定してください。

DRM-10419
行番号＜ ＜行番号＞＞: コマンド定義セクション内に必須の項目 ＜項目名＞ の指定がありません。
（GUIの場合）
要因
エージェントユーザースクリプト内のコマンド定義セクション内で必須項目が指定されていません。
対処
エージェントユーザースクリプト内の必須項目を指定してください。
（CLIの場合）
要因
ユーザースクリプトのコマンド定義セクション内に，必須項目が指定されていない場合に出力されるメッセージです。
対処
ユーザースクリプトファイル内の必須項目を指定してください。

DRM-10420
行番号＜ ＜行番号＞＞: 項目 ＜項目名＞ の値が指定されていません。
（GUIの場合）
要因
エージェントユーザースクリプト内で項目の値が指定されていません。
対処
エージェントユーザースクリプトファイルの該当行の値を設定してください。
（CLIの場合）
要因
ユーザースクリプト内で，項目の値が指定されていない場合に出力されるメッセージです。
対処
ユーザースクリプトファイルの該当行の値を設定してください。

DRM-10421
行番号 ＜行番号＞: 指定された値は項目 ＜項目名＞ に対して使用できません。
（GUIの場合）
要因
エージェントユーザースクリプト内の項目値として使用できないキーワードが使われています。
対処
マニュアルで使用可能な値を確認の上，エージェントユーザースクリプトファイルの該当行の値を修正してください。
（CLIの場合）
要因
ユーザースクリプト内の項目値に対して，使用できないキーワードが使われている場合に出力されるメッセージです。
対処
マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」を参照し，項目値に使用できる値を確認した上で，ユーザースクリプトファイルの該当行の値を修正してください。

DRM-10422
行番号 ＜行番号＞: 指定された値の長さが，項目 ＜項目名＞ の字数制限を超えています（最大 ＜最大文字数＞ 文字）。
（GUIの場合）
要因
エージェントユーザースクリプトファイル内の項目値が長過ぎます。
対処
エージェントユーザースクリプトファイルの内容を編集して，該当行の値の字数を最大数以下にしてください。
（CLIの場合）
要因
ユーザースクリプトファイル内の項目値が長過ぎる場合に出力されるメッセージです。
対処
ユーザースクリプトファイルの内容を編集して，該当行の値の字数が最大数以下になるように修正してください。

DRM-10423
行番号 ＜行番号＞: 指定された値は，整数でないか範囲外です（範囲は ＜最小値＞ ～ ＜最大値＞ ）。
（GUIの場合）
要因
エージェントユーザースクリプトファイル内の項目値が規定範囲外です。
対処
エージェントユーザースクリプトファイルの内容を編集して，該当行の値を表示された範囲の整数にしてください。
（CLIの場合）
要因
ユーザースクリプトファイル内の項目値が規定範囲外の場合に出力されるメッセージです。
対処
ユーザースクリプトファイルの内容を編集して，該当行の値が表示された範囲内の整数になるように修正してください。

DRM-10424
行番号 ＜行番号＞: 指定された項目 ＜項目名＞ は同一ファイル内で複数指定できません。
（GUIの場合）
要因
エージェントユーザースクリプトファイル内で，重複指定できない項目が重複して指定されています。
対処
エージェントユーザースクリプトファイルの内容を編集して，該当行の項目が重複しないようにしてください。
（CLIの場合）
要因
ユーザースクリプトファイル内で，重複指定できない項目が重複指定されている場合に出力されるメッセージです。
対処
ユーザースクリプトファイルの内容を編集して，該当行の項目が重複しないように修正してください。

DRM-10425
行番号 ＜行番号＞: 指定された項目 ＜項目名＞ は同一コマンド定義セクション内で複数指定できません。
（GUIの場合）
要因
エージェントユーザースクリプト内で，重複指定できない項目が重複して指定されています。
対処
エージェントユーザースクリプトの内容を編集して，該当行の項目が重複しないようにしてください。
（CLIの場合）
要因
ユーザースクリプトファイル内で重複指定できない項目が重複指定されている場合に出力されるメッセージです。
対処
ユーザースクリプトファイルの内容を編集して，該当行の項目が重複しないようにしてください。

DRM-10426
行番号 ＜行番号＞: 項目名またはセクション名が不正です。
（GUIの場合）
要因
エージェントユーザースクリプト内で指定されている項目名またはセクション名が不正です。
対処
マニュアルで指定可能な項目名を確認の上，エージェントユーザースクリプトの該当行を修正してください。
（CLIの場合）
要因
ユーザースクリプトファイル内で指定されている項目名またはセクション名が不正な場合に出力されるメッセージです。
対処
マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」を参照し，項目値に指定できる項目名を確認の上，ユーザースクリプトファイルの該当行を修正してください。

DRM-10427
行番号 ＜行番号＞: 指定された項目 ＜項目名＞ はユーザー処理セクションの外で指定できません。
（GUIの場合）
要因
エージェントユーザースクリプト内で，ユーザー処理セクションの前に指定できない項目がユーザー処理セクションの前で指定されています。
対処
該当行をユーザー処理セクション内に移すようエージェントユーザースクリプトの内容を修正してください。
（CLIの場合）
要因
ユーザースクリプトファイル内で，ユーザー処理セクションの前に指定できない項目がユーザー処理セクションの前に指定されている場合に出力されるメッセージです。
対処
ユーザースクリプトファイル中の該当行を移動し，ユーザー処理セクション内に記述されるよう修正してください。

DRM-10428
行番号 ＜行番号＞: 指定された項目 ＜項目名＞ はコマンド定義セクションの外で指定できません。
（GUIの場合）
要因
エージェントユーザースクリプト内で，コマンド定義セクションの外で指定できない項目がコマンド定義セクション外で指定されています。
対処
該当行をコマンド定義セクション内に移すようエージェントユーザースクリプトの内容を修正してください。
（CLIの場合）
要因
ユーザースクリプトファイル内で，コマンド定義セクション外に指定できない項目がコマンド定義セクション外で指定されている場合に出力されるメッセージです。
対処
ユーザースクリプトファイル中の該当行を移動し，コマンド定義セクション内に記述されるよう修正してください。

DRM-10429
行番号 ＜行番号＞: 指定された項目 ＜項目名＞ はユーザー処理セクションの中で指定できません。
（GUIの場合）
要因
エージェントユーザースクリプト内で，ユーザー処理セクション内で指定できない項目がユーザー処理セクション内で指定されています。
対処
該当行をユーザー処理セクション外に移すようエージェントユーザースクリプトの内容を修正してください。
（CLIの場合）
要因
ユーザースクリプトファイル内で，ユーザー処理セクション内に指定できない項目がユーザー処理セクション内に指定されている場合に出力されるメッセージです。
対処
ユーザースクリプトファイル中の該当行を移動し，ユーザー処理セクション外に記述されるよう修正してください。

DRM-10430
行番号 ＜行番号＞: 一行のサイズ制限を超えています（最大 ＜最大バイト数＞ バイト）。
（GUIの場合）
要因
エージェントユーザースクリプト内で，一行の最大バイト数を超えている行が存在します。
対処
該当行を最大バイト数以内に抑えるようエージェントユーザースクリプトの内容を修正してください。
（CLIの場合）
要因
ユーザースクリプトファイル内で，1行の最大バイト数を超えている行が存在する場合に出力されるメッセージです。
対処
ユーザースクリプトファイル中の該当行を修正し，1行の最大バイト数以内になるよう修正してください。

DRM-10431
ユーザースクリプトのサイズが大きすぎます。
（GUIの場合）
要因
エージェントユーザースクリプトが大き過ぎて処理できません。
対処
エージェントユーザースクリプトの内容を削減してください。
（CLIの場合）
要因
ユーザースクリプトが大き過ぎて処理できない場合に出力されるメッセージです。
対処
ユーザースクリプトファイルの内容を削減してください。

DRM-10432
行番号 ＜行番号＞，カラム ＜カラム番号＞: 不正な文字が含まれています。
（GUIの場合）
要因
エージェントユーザースクリプト内に不正な文字コード（0x20未満でかつ改行コードでもタブコードでもない文字）が含まれています。
対処
エージェントユーザースクリプトの内容を編集し，不正な文字を取り除いてください。
（CLIの場合）
要因
ユーザースクリプトファイル内に不正な文字コード（0x20未満，かつ改行コードでもタブコードでもない文字）が含まれている場合に出力されるメッセージです。
対処
ユーザースクリプトファイルの内容を編集し，不正な文字を取り除いてください。

DRM-10433
ユーザースクリプト処理に関する内部エラーが発生しました。
（GUIの場合）
要因
エージェントユーザースクリプトの処理に関する内部エラーが発生しました。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
ユーザースクリプトの処理に関する内部エラーが発生した場合に出力されるメッセージです。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-10434
VSSでエラーが発生しました。
（GUIの場合）
要因
VSSでエラーが発生しました。
対処
Volume Shadow Copyサービスのスタートアップの種類が無効になっていないか確認してください。
スタートアップの種類が無効になっている場合は，スタートアップの種類を手動に戻して再度実行してください。
スタートアップの種類が手動になっている場合は，資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
VSSでエラーが発生した場合に出力されるメッセージです。
対処
Volume Shadow Copyサービスのスタートアップの種類が無効になっていないかどうか確認してください。
スタートアップの種類が無効になっている場合は，スタートアップの種類を手動に戻して，コマンドを再度実行してください。
スタートアップの種類が手動になっているのにこのメッセージが表示された場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して，資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。
また，クラスタ構成で，リストア対象のクラスタディスクリソースとMicrosoft Exchange Information Storeリソースとの依存関係が次の条件を満たさないと，このメッセージが出力されます。

Exchange Server 2003の場合
リストア対象のクラスタディスクリソースとMicrosoft Exchange System Attendantリソースとの依存関係を除いて，リストア対象のクラスタディスクリソースがオフラインになった場合にMicrosoft Exchange Information Storeリソースがオフラインになるような依存関係を設定しないでください。

Exchange Server 2007の場合
リストア対象のクラスタディスクリソースがオフラインになった場合にMicrosoft Exchange Information Storeリソースがオフラインになるような依存関係を設定しないでください。

DRM-10435
Virtual Disk Serviceでエラーが発生しました。
要因
Virtual Disk Serviceでエラーが発生しました。
対処
Virtual Disk Serviceサービスのスタートアップの種類が無効になっていないかどうか確認してください。
Virtual Disk Serviceサービスのスタートアップの種類が無効になっている場合は，スタートアップの種類を手動に戻して，コマンドを再度実行してください。
また，Virtual Disk Serviceサービスを再起動してコマンドを再度実行してください。
再度実行したあとでエラーが発生する場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して，資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-10436
行番号 ＜行番号＞: 値の形式が不正です。
（GUIの場合）
要因
値の形式が不正です。以下の原因が考えられます。
設定項目ENVの値の指定形式が不正（半角イコールが含まれていない，または環境変数名が指定されていない）。
対処
該当行の値が正しい形式になるよう修正してください。
（CLIの場合）
要因
値の形式が不正な場合に出力されるメッセージです。
次の要因が考えられます。

設定項目ENVの値の指定形式が不正である（半角イコールが含まれていない，または環境変数名が指定されていない）。

対処
該当行の値が正しい形式になるように修正してください。

DRM-10450
FTPクライアントへのファイル転送に失敗しました。
要因
FTPクライアントへのファイル転送に失敗しました。
対処
次のことを確認してください。

FTPサーバでFTPサービスが正常に起動しているかどうか。

指定したユーザーIDおよびパスワードでFTPサーバに正常に接続できるかどうか。

FTPサーバに接続できる場合は，FTPサーバ上の拡張コマンド用一時ディレクトリと転送対象のバックアップカタログファイルがあるかどうか。

DRM-10451
FTPサーバへのファイル転送に失敗しました。
要因
FTPサーバへのファイル転送に失敗しました。
対処
次のことを確認してください。

FTPサーバでFTPサービスが正常に起動しているかどうか。

指定したユーザーIDおよびパスワードでFTPサーバに正常に接続できるかどうか。

FTPサーバに接続できる場合は，FTPサーバ上の拡張コマンド用一時ディレクトリがあり，ファイルが作成できるかどうか。

DRM-10452
オペレーションIDとして指定された文字列が最大文字数を超えています。
要因
コマンド実行時に指定されたオペレーションIDが，最大文字列長を超えています。
対処
オペレーションIDの文字列長を確認してください。

DRM-10453
指定されたファイルが存在しません。
要因
実行した拡張コマンドが必要とするファイルがありません。
対処
指定されたファイルがあるか確認してください。

DRM-10454
指定されたファイルのアクセスに失敗しました。
要因
拡張コマンドの処理中に，ファイルにアクセスできませんでした。
対処
対象のファイルにアクセス権限があるかどうか，またメモリーやドライブに十分な空き容量があるか確認してください。メモリーやドライブの容量に問題がない場合は，システムログを参照し，OSに異常がないか確認してください。

DRM-10455
指定されたファイルの読み込みに失敗しました。
要因
拡張コマンドの処理中にファイルを読み込めませんでした。
対処
テキストエディタなどを使用し，指定された定義ファイルが開けるか確認してください。

DRM-10456
指定されたファイルのコピーに失敗しました。
要因
ファイルのコピー処理でエラーが発生しました。
対処
ファイルシステムに十分な空き容量があるか確認してください。容量に問題がない場合は，システムログを参照し，対象のファイルシステムに対して，異常を示すメッセージが出力されていないか確認してください。ファイルシステムに異常がない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-10457
指定されたファイルの内容が無効です。
要因
指定されたファイルの内容が正しくありません。
対処
ファイルの内容が正しいかどうか確認してください。

DRM-10458
プロセスの生成に失敗しました。
要因
コマンド実行時に，内部プロセスを生成する処理に失敗しました。
対処
メモリーやドライブに十分な空き容量があるか確認してください。メモリーやドライブの容量に問題がない場合は，システムログを参照し，OSに異常がないか確認してください。

DRM-10459
インストールパス情報の取得に失敗しました。
要因
Windowsシステムで，Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていないため，Replication Manager Application Agentのインストールパス情報を取得できませんでした。
対処
いったんReplication Manager Application Agentをアンインストールしたあと，Replication Manager Application Agentをインストールし直してください。

DRM-10460
FTPサーバへの接続に失敗しました。
要因
FTPサーバに接続できませんでした。
対処
FTPサーバ側で，FTPサービスが正常に起動しているか確認してください。また，指定したユーザーID，およびパスワードでFTPサーバに正常に接続できるか確認してください。

DRM-10461
データベースサーバへの接続に失敗しました。
要因
データベースサーバに接続できませんでした。
対処
データベースサーバ側で，サービスが正常に起動しているか確認してください。また，ログインしているユーザー名，およびパスワードを使用してデータベースサーバに接続できるか確認してください。

DRM-10462
内部エラーが発生しました。
要因
未知の内部エラーが発生しました。
対処
マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して資料を採取した上で，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-10463
操作の対象となるバックアップカタログファイルが存在しません。
要因
実行した拡張コマンドで操作の対象となるバックアップカタログファイルが見つかりませんでした。
対処
バックアップカタログファイルを生成，またはコピーしてから拡張コマンドを実行してください。

DRM-10464
データベースサーバに対する処理でエラーが発生しました。
要因
データベースサーバに対する処理の結果，エラーになった場合に表示されるメッセージです。
対処
データベースサーバで，サービスが正常に起動しているか確認してください。また，ログインしているユーザー名，およびパスワードを使用してデータベースサーバに接続できるか確認してください。

DRM-10465
指定されたディレクトリが存在しません。
要因
指定されたディレクトリが該当するホスト上に存在しない場合に出力されるメッセージです。
対処
実在するディレクトリ名を設定していることを確認してください。

DRM-10466
指定されたディレクトリ名は絶対パスではありません。
要因
指定されたディレクトリ名が絶対パスでない場合に出力されるメッセージです。
対処
絶対パスでディレクトリ名を指定してください。

DRM-10467
操作の対象となるファイルが存在しません。
要因
拡張コマンドで操作の対象となるファイルが見つかりませんでした。
対処
次の拡張コマンドを使用して，操作の対象となるファイルを作成してください。

EX_DRM_BACKUPID_SET

EX_DRM_SQL_BACKUP（バックアップ対象がSQL Serverデータベースの場合）

EX_DRM_TAPE_RESTORE

EX_DRM_DB_IMPORT

DRM-10469
内部ファイルの更新に失敗しました。
要因
拡張コマンドの処理中にファイルに書き込めませんでした。
対処
このメッセージと一緒に出力されるファイル名を確認し，そのファイルが書き込みできるかどうか，およびほかのプログラムがそのファイルにアクセスしていないかどうかを確認してください。

DRM-10470
操作の対象となるSQL Serverのメタファイルが存在しません。
要因
実行した拡張コマンドで操作の対象となるSQL Serverのメタファイルが見つかりませんでした。
対処
SQL Serverメタファイルを生成，またはコピーしてから，拡張コマンドを実行してください。

DRM-10471
必要なパラメーター登録コマンドが実行されていません。
要因
拡張コマンドを実行する前に必要なパラメーター登録コマンド（drmsqlinitコマンド）が実行されていないか，またはパラメーター登録コマンド実行時に生成された情報が壊れています。
対処
このメッセージと一緒に出力されるパラメーター登録コマンドを実行してから，拡張コマンドを再度実行してください。

DRM-11010
内部エラーが発生しました。
（GUIの場合）
要因
内部エラーが発生しました。
対処
SQL ServerエラーログとWindowsイベントログを採取して，OSやSQL Serverの状態を確認してください。OSやSQL Serverに異常が見られない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
コマンドの実行中に，予期しない内部エラーが発生しました。
対処
メッセージと一緒に表示されるエラーコードと詳細を基に，SQL Serverのマニュアルを参照してエラーの要因を取り除いてください。必要に応じて，SQL ServerエラーログとWindowsイベントログを採取して，OSやSQL Serverの状態を確認します。OSやSQL Serverに異常が見られない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-11011
SQLステートメントの実行中にエラーを検知しました。
（GUIの場合）
要因
SQLステートメントの実行中に，SQL Serverからメッセージが返されました。
対処
SQL ServerエラーログとWindowsイベントログを採取して，OSやSQL Serverの状態を確認してください。OSやSQL Serverに異常が見られない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
SQLステートメントの実行中に，SQL Serverからメッセージが返されました。
対処
メッセージと一緒に表示されるエラーコードと詳細を基に，SQL Serverのマニュアルを参照してエラーの要因を取り除いてください。必要に応じて，SQL ServerエラーログとWindowsイベントログを採取して，OSやSQL Serverの状態を確認します。OSやSQL Serverに異常が見られない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-11012
SQL Serverへのログオン処理中にエラーを検知しました。
（GUIの場合）
要因
SQL Serverへのログオン処理中に，予期しないエラーが発生しました。
対処
SQL ServerエラーログとWindowsイベントログを採取して，OSやSQL Serverの状態を確認してください。OSやSQL Serverに異常が見られない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
コマンドの実行中に，予期しない内部エラーが発生しました。
対処
SQL ServerエラーログとWindowsイベントログを採取して，OSやSQL Serverの状態を確認します。OSやSQL Serverに異常が見られない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-11013
SQL Serverへのログオン処理
要因
SQL Serverへのログオン処理中に，SQL Serverからメッセージが返されました。
対処
メッセージと一緒に表示されるエラーコードと詳細を基に，SQL Serverのマニュアルを参照してエラーの要因を取り除いてください。必要に応じて，SQL ServerエラーログとWindowsイベントログを採取して，OSやSQL Serverの状態を確認します。OSやSQL Serverに異常が見られない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-11014
SQL Serverからのログオフ処理中にエラーを検知しました。
（GUIの場合）
要因
SQL Server からのログオフ処理中に，予期しないエラーが発生しました。
対処
SQL ServerエラーログとWindowsイベントログを採取して，OSやSQL Serverの状態を確認してください。OSやSQL Serverに異常が見られない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
SQL Serverからのログオフ処理中に，予期しないエラーが発生しました。
対処
SQL ServerエラーログとWindowsイベントログを採取して，OSやSQL Serverの状態を確認します。OSやSQL Serverに異常が見られない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-11015
SQL Serverへのログオフ処理
要因
SQL Serverからのログオフ処理中に，SQL Serverからメッセージが返されました。
対処
メッセージと一緒に表示されるエラーコードと詳細を基に，SQL Serverのマニュアルを参照してエラーの要因を取り除いてください。必要に応じて，SQL ServerエラーログとWindowsイベントログを採取して，OSやSQL Serverの状態を確認します。OSやSQL Serverに異常が見られない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-11016
メタファイルのオープンに失敗しました。
（GUIの場合）
要因
VDIメタファイルをオープンできませんでした。
対処
VDIメタファイルへのアクセス権限があるか確認してください。
（CLIの場合）
要因
SQL Serverデータベースのバックアップまたはリストアの実行中に，メタファイルがオープンできませんでした。
対処
メタファイルに対して，読み取り権限および書き込み権限があることを確認してください。メタファイルの場所は，バックアップ時はdrmsqlinitコマンドで，リストア時はdrmsqlcatコマンドで確認できます。

DRM-11017
タイムアウトが発生しました。
（GUIの場合）
要因
タイムアウトが発生しました。
対処
SQL Serverの状態を確認してから，再度実行してください。同じメッセージが繰り返し表示される場合は，Application Agentの設定でVDIメタファイルの生成タイムアウト時間の設定を見直してください。
（CLIの場合）
要因
drmsqlbackupコマンドでのVDIメタファイルの生成時，またはdrmsqlrestoreコマンドでのVDIメタファイルの適用時に時間が掛かったため，タイムアウトが発生しました。drmsqlbackupコマンドの実行中に，Replication Manager Application Agent以外のアプリケーションでトランザクションログのバックアップを実行している可能性があります。
対処
SQL Serverの状態を確認してから，コマンドを再度実行してください。同じメッセージが繰り返し表示される場合は，drmsqlinitコマンドでタイムアウト値の設定を見直してください。

DRM-11018
SQLステートメントを実行する権限がありません。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentの実行ユーザーに，SQL ステートメントを実行する権限がありません。
対処
Replication Manager Application Agentの実行ユーザーにSQL ステートメントを実行する権限を与えてください。
（CLIの場合）
要因
コマンドを実行したユーザーには，SQLステートメントを実行する権限がありません。
対処
SQLステートメントを実行する権限が与えられているユーザーでコマンドを再度実行してください。

DRM-11019
SQL Serverの起動に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
SQL Serverの起動に失敗しました。
対処
Windowsイベントログを参照してエラーの要因を取り除いてください。問題が解決しない場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software システム構成ガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
SQL Serverの起動に失敗した場合に出力されるメッセージです。
対処
Windowsイベントログを参照してエラーの要因を取り除いてください。問題が解決しない場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-11020
仮想デバイスの操作に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
仮想デバイスの操作に失敗しました。
対処
Windowsイベントログを参照してエラーの要因を取り除いてください。問題が解決しない場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software システム構成ガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
仮想デバイスの操作に失敗した場合に表示されるメッセージです。
対処
Windowsイベントログを参照してエラーの要因を取り除いてください。問題が解決しない場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-11021
SQL Serverからの情報収集処理。
（GUIの場合）
要因
SQL Serverの情報収集に失敗しました。
対処
SQLステートメントの実行中に，SQL Serverからメッセージが返されました。SQL Serverのマニュアルを参照してエラーの要因を取り除いてください。必要に応じて，SQL ServerエラーログとWindowsイベントログを採取して，OSやSQL Serverの状態を確認してください。OSやSQL Serverに異常が見られない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
SQL Serverの情報収集に失敗した場合に表示されるメッセージです。
対処
SQLステートメントの実行中に，SQL Serverからメッセージが返されました。メッセージと一緒に表示されるエラーコードと詳細を基に，SQL Serverのマニュアルを参照してエラーの要因を取り除いてください。必要に応じて，SQL ServerエラーログとWindowsイベントログを採取して，OSやSQL Serverの状態を確認してください。OSやSQL Serverに異常が見られない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-11022
オブジェクトの割り当てと構造的整合性のチェック処理。
（GUIの場合）
要因
SQL Serverのオブジェクトの割り当てと構造的整合性のチェックに失敗しました。
対処
SQLステートメントの実行中に，SQL Serverからメッセージが返されました。SQL Serverのマニュアルを参照してエラーの要因を取り除いてください。必要に応じて，SQL ServerエラーログとWindowsイベントログを採取して，OSやSQL Serverの状態を確認してください。OSやSQL Serverに異常が見られない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
オブジェクトの割り当てと構造的整合性のチェックに失敗したときに表示されるメッセージです。
対処
SQLステートメントの実行中に，SQL Serverからメッセージが返されました。メッセージと一緒に表示されるエラーコードと詳細を基に，SQL Serverのマニュアルを参照してエラーの要因を取り除いてください。必要に応じて，SQL ServerエラーログとWindowsイベントログを採取して，OSやSQL Serverの状態を確認してください。OSやSQL Serverに異常が見られない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-11100
指定されたデータベースはオフラインです。
要因
データベースがオフラインのため，バックアップできません。
対処
データベースをオンライン状態にしてください。または，エラーが発生したデータベースをコマンドの対象から外してください。

DRM-11101
指定されたデータベースはリストア中です。
要因
データベースをリストアしたあと，リカバリしていません。
対処
drmsqlbackupコマンドまたはdrmsqllogbackupコマンドの場合，対象データベースをリカバリしたあと，コマンドを再度実行してください。drmsqlrestoreコマンドの場合，対象データベースをリカバリまたは削除したあと，コマンドを再度実行してください。

DRM-11102
指定されたデータベースはリカバリ中です。
要因
データベースはリカバリ中で，まだクエリーで使用できません。
対処
しばらく待ってからコマンドを再度実行してください。

DRM-11103
指定されたデータベースは未確認状態です。
（GUIの場合）
要因
SQLデータベースはリカバリできない状態です。
対処
対象のSQLデータベースの状態を確認してから，再度実行してください。
（CLIの場合）
要因
データベースはリカバリできない状態です。
対処
対象データベースの状態を確認して，コマンドを再度実行してください。
データベースの状態を次に示す状態に戻せない場合は，リストアから実施してください。

バックアップ時またはトランザクションログバックアップ時：オンライン

リカバリ時：読み込み中または読み取り専用

DRM-11104
指定されたデータベースのファイル名を取得できませんでした。
要因
何らかの理由でデータベースのファイル名が取得できませんでした。
例えば，データベースの所有者が不明の状態のまま，バックアップを実行した可能性があります。
対処
データベースの状態を確かめてください。

DRM-11105
指定されたデータベース属性は読み取り専用です。
要因
-
対処
対象データベースの状態を確認して，コマンドを再度実行してください。

DRM-11107
指定されたデータベースの情報が取得できません。
要因
操作対象のデータベースの情報が取得できないときに出力されるメッセージです。
対処
SQL ServerエラーログとWindowsイベントログを採取して，OSやSQL Serverの状態を確認したあと，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-11109
指定されたデータベースはスタンバイモードです。
要因
指定されたデータベースの状態がスタンバイモードのときに出力されるメッセージです。
対処
drmsqlrecoverコマンドで-undoオプションを指定しないで実行し，データベースをリカバリしてください。

DRM-11112
自動復旧が完了しませんでした。
要因
自動復旧が時間内に終了しない場合に出力されるメッセージです。
対処
init.confのSVC_RETRY_TIMEおよびSVC_RETRY_WAITの値を変更してから，コマンドを再度実行してください。

DRM-11113
DATABASEPROPERTY関数で不正なリターンコードを検出しました。
（GUIの場合）
要因
SQLデータベースの状態取得時に不正な値を検出しました。
対処
SQL ServerエラーログとWindowsイベントログを採取して，OSやSQL Serverの状態を確認してください。OSやSQL Serverに異常が見られない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
データベースの状態取得時に不正な値を検出したときに出力されるメッセージです。
対処
SQL ServerエラーログとWindowsイベントログを採取して，OSやSQL Serverの状態を確認したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-11500
Exchange Serverの情報を取得できませんでした。
（GUIの場合）
要因
取得したExchange Serverの設定情報が不正です。
対処
Exchange Serverの起動に必要なサービスが停止していないか，Exchange Serverの設定を再確認してください。
（CLIの場合）
要因
コマンドを実行したときに，Exchange Serverの情報が取得できませんでした。
対処
Exchange Serverの設定を確認してください。Exchange Serverの設定が不正な場合は，Exchange Serverを起動するのに必要なサービスが停止していないか確認してください。

DRM-11501
リストアコマンド実行前の状態
（GUIの場合）
要因
リストア処理に失敗したため操作実行前の状態に戻りました。
対処
エラーの要因を取り除いて再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
リストアに失敗したため，次のファイルのコマンドを実行する前の状態に戻しました。

データファイル（*.stmおよび*.edb）

トランザクションログファイル（*.log）

チェックポイントファイル（*.chk）

対処
エラーの要因を取り除いて，コマンドを再度実行してください。

DRM-11502
データベースに不整合がありマウントできない状態
（GUIの場合）
要因
リストア処理に失敗したためデータベースに不整合があります。
対処
エラーの要因を取り除いて再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
リストアに失敗したため，データベースに不整合があります。
対処
エラーの要因を取り除いて，コマンドを再度実行してください。

DRM-11503
ESEUTILコマンドの実行に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
データベースの整合性チェックの実行時にエラーが発生しました。
対処
エラーの要因を取り除いて再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
データベースの整合性チェックを実行したときに，エラーが発生しました。
対処
エラーの要因を取り除いて，コマンドを再度実行してください。

DRM-11504
内部エラーが発生しました。
（GUIの場合）
要因
内部処理を実行中に未知の内部エラーが発生しました。
対処
本メッセージと一緒にコードと詳細メッセージが表示されたら，Exchange Serverのマニュアルを参照して発生要因を取り除いてください。必要ならばWindowsイベントログを採取して，OSやExchange Serverの状態を確認します。問題が解決しない場合は，製品マニュアルのトラブルシュートの項目に記載された内容を確認し，資料を採取した後，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
内部処理を実行中に未知の内部エラーが発生しました。
対処
メッセージと一緒に表示されるエラーコードと詳細メッセージを基に，Exchange Serverのマニュアルを参照してエラーの要因を取り除いてください。必要に応じて，Windowsイベントログを採取して，OSやExchange Serverの状態を確認します。OSやExchange Serverに異常が見られない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-11505
インフォメーションストアサービスに対するエラーが発生しました。
（GUIの場合）
要因

インフォメーションストアサービスが正常に動作していません。

インフォメーションストアサービスの状態遷移中にタイムアウトが発生しました。

コマンド実行時に外部からインフォメーションストアサービスに対する操作が行われ，予期しない状態へ変更されました。

クラスタ環境下でインフォメーションストアクラスタリソースがオンラインにもかかわらず，インフォメーションストアサービスが開始していません。

対処
Exchange Serverのマニュアルを参照して，Microsoft Exchange Information Storeサービスが正常に動作しているかを確認してください。
（CLIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

インフォメーションストアサービスが正常に動作していない。

インフォメーションストアサービスの状態遷移中にタイムアウトが発生した。

コマンド実行時に外部からインフォメーションストアサービスに対する操作が行われ，予期しない状態へ変更された。

クラスタ環境でクラスタリソースのインフォメーションストアがオンラインであるのに，インフォメーションストアサービスが開始されていない。

対処
Exchange Serverのマニュアルを参照して，インフォメーションストアサービスが正常に動作しているかを確認してください。
要因としてDRM-11508が出力された場合は，init.confファイルのSVC_RETRY_TIMEまたはSVC_RETRY_WAITの値を見直してください。それ以外の要因が指定された場合はその要因を確認してください。

DRM-11506
インフォメーションストアサービスの起動に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
インフォメーションストアサービスの起動に失敗しました。
対処
Exchange Serverのマニュアルを参照して，インフォメーションストアサービスが正常に動作しているかを確認してください。
（CLIの場合）
要因
インフォメーションストアサービスの起動に失敗したときに出力されるメッセージです。
対処
インフォメーションストアサービスが正常に起動するかを確認してください。
要因としてDRM-11508が出力された場合は，init.confファイルのSVC_RETRY_TIMEまたはSVC_RETRY_WAITの値を見直してください。それ以外の要因が指定された場合はその要因を確認してください。

DRM-11507
インフォメーションストアサービスが予期せぬ状態になりました。
（GUIの場合）
要因
インフォメーションストアに関連した操作を実行中にインフォメーションストアに対して操作が行われ，状態が変更されました。
または，クラスタ環境下でクラスタリソースがオンラインであるにもかかわらずMicrosoft Exchange Information Storeサービスが開始していません。
対処
インフォメーションストアに関連した操作を実行中にインフォメーションストアに対する操作を行わないでください。
クラスタ環境の場合は，インフォメーションストアクラスタリソースがオンラインのとき，Microsoft Exchange Information Storeサービスが開始していることを確認してください。
（CLIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

コマンド実行時に外部からインフォメーションストアサービスに対する操作が行われ，予期しない状態へ変更された。

クラスタ環境でインフォメーションストアクラスタリソースがオンラインであるのに，インフォメーションストアサービスが開始していない。

対処
コマンド実行中は，外部からインフォメーションストアサービスに対する操作を行わないようにしてください。また，クラスタ環境の場合でクラスタリソースのインフォメーションストアがオンラインのときは，インフォメーションストアサービスが開始していることを確認してください。

DRM-11508
タイムアウトが発生しました。
（GUIの場合）
要因
タイムアウトが発生しました。
対処
同時に表示されるほかのメッセージを確認してください。
（CLIの場合）
要因
タイムアウトが発生したときに出力されるメッセージです。
対処
同時に表示されるほかのメッセージを確認して対処してください。

DRM-11509
ESEUTILコマンドがエラーを返しました。
（GUIの場合）
要因
データベースの整合性チェックの実行中にエラーが発生しました。
対処
エラーの要因を取り除いて再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
データベースの整合性チェックを実行したときに，エラーが発生しました。
対処
エラーの要因を取り除いて，コマンドを再度実行してください。

DRM-11602
内部エラーが発生しました。
要因
未知の内部エラーが発生しました。
対処
マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して資料を採取した上で，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-11603
オブジェクトの生成に失敗しました。
要因
オブジェクトの生成に失敗しました。
対処
システムログを参照し，OSに異常がないかどうか確認してください。

DRM-12500
リモートディレクトリへのアクセスに失敗しました。
要因
FTPサーバ上のリモートディレクトリへのアクセスに失敗しました。
対処
このメッセージとともに表示されるメッセージを参照して，次のことを確認してください。

ユーザーID，パスワードが正しいか。

FTPサービスが起動しているか。

対象とするディレクトリがあるか。

対象とするディレクトリ，またはファイルの書き込み権限があるか。

DRM-12501
ファイルに実行権限がありません。
要因
コマンドに実行権限がないためコマンドの実行に失敗しました。
対処
対象のファイルが実行できるか，またはコマンドを実行したユーザーに対象ファイルの実行権限があるかを確認してください。

DRM-12502
操作の対象となるバックアップカタログファイルがFTPサーバ上に存在しません。
要因
操作の対象となるバックアップカタログファイルがFTPサーバ上の対象ディレクトリに見つかりませんでした。
対処
対象となるバックアップカタログファイルがFTPサーバ上にあるかどうかを確認してください。対象となるバックアップカタログファイルがない場合，バックアップカタログファイルの生成またはコピーをして，コマンドを再度実行してください。

DRM-12503
操作の対象となるディレクトリが存在しません。
要因
拡張コマンド用一時ディレクトリが見つかりませんでした。
対処
オペレーション定義ファイルチェックツールを実行後，コマンドを再実行してください。

DRM-12504
Active Directoryに対する処理でエラーが発生しました。
要因
ドメインコントローラに接続できませんでした。
対処
ログインしているユーザー名およびパスワードを使用して，ドメインコントローラに接続できるか確認してください。また，ドメインコントローラ，DNSサービスおよびネットワークが正常に動作しているか確認してください。必要に応じてこのプログラムを実行しているサーバ，ドメインコントローラおよびDNSサービスのイベントログを採取し，OSの状態を確認してください。

DRM-14000
サービスの起動に失敗しました。
要因
サービスの起動に失敗した場合に表示されるメッセージです。
対処
メッセージと一緒に表示されるOSのエラーコードとWindowsイベントログを参照してエラーの要因を取り除いてください。問題が解決しない場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して，資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-14001
サービスの停止に失敗しました。
要因
サービスの停止に失敗した場合に表示されるメッセージです。
対処
メッセージと一緒に表示されるOSのエラーコードとWindowsイベントログを参照してエラーの要因を取り除いてください。問題が解決しない場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して，資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-14002
サービス制御マネージャーが開けませんでした。
要因
サービス制御マネージャーのオープンに失敗した場合に表示されるメッセージです。
対処
メッセージと一緒に表示されるOSのエラーコードとWindowsイベントログを参照してエラーの要因を取り除いてください。問題が解決しない場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して，資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-14003
サービスの情報取得に失敗しました。
要因
サービスの情報取得に失敗した場合に表示されるメッセージです。
対処
メッセージと一緒に表示されるOSのエラーコードとWindowsイベントログを参照してエラーの要因を取り除いてください。問題が解決しない場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して，資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-14004
スレッドの生成に失敗しました。
要因
スレッドの生成に失敗した場合に表示されるメッセージです。
対処
メッセージと一緒に表示されるOSのエラーコードとWindowsイベントログを参照してエラーの要因を取り除いてください。問題が解決しない場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して，資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。

DRM-14005
バックアップサーバのユーザースクリプトを実行する場合は-sオプションの指定が必要です。
要因
リモートサイトでユーザースクリプトを実行するときに，-sオプションが指定されていませんでした。
対処
リモートサイトでユーザースクリプトを実行する場合は，-sオプションでホスト名を指定してください。

DRM-14006
サイト名セクションの指定方法が不正です。
要因
カスケード構成情報定義ファイルのサイト名セクションの指定方法が不正です。
対処
カスケード構成情報定義ファイルを正しく修正してから，コマンドを再度実行してください。
カスケード構成情報定義ファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」を参照してください。

DRM-14007
指定できないパラメーターが指定されました。
要因
カスケード構成情報定義ファイルに指定できないパラメーターが指定されました。
対処
カスケード構成情報定義ファイルを正しく修正してから，コマンドを再度実行してください。
カスケード構成情報定義ファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」を参照してください。

DRM-14008
指定できる最大長を超えています。
要因
カスケード構成情報定義ファイルに指定できる最大長を超えているパラメーターがあります。
対処
カスケード構成情報定義ファイルを正しく修正してから，コマンドを再度実行してください。
カスケード構成情報定義ファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」を参照してください。

DRM-14009
指定した文字列が不正です。
要因
カスケード構成情報定義ファイルに文字列が不正なパラメーターがあります。
対処
カスケード構成情報定義ファイルを正しく修正してから，コマンドを再度実行してください。
カスケード構成情報定義ファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」を参照してください。

DRM-14010
指定した数値が不正です。
要因
カスケード構成情報定義ファイルに数値が不正なパラメーターがあります。
対処
カスケード構成情報定義ファイルを正しく修正してから，コマンドを再度実行してください。
カスケード構成情報定義ファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」を参照してください。

DRM-14011
指定されたパラメーターは，複数記述できません。
要因
カスケード構成情報定義ファイルに複数の記述ができないパラメーターに複数の記述があります。
対処
カスケード構成情報定義ファイルを正しく修正してから，コマンドを再度実行してください。
カスケード構成情報定義ファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」を参照してください。

DRM-14012
指定されたパラメーターの並び順が正しくありません。
要因
カスケード構成情報定義ファイルのパラメーターの並び順が正しくありません。
対処
カスケード構成情報定義ファイルを正しく修正してから，コマンドを再度実行してください。
カスケード構成情報定義ファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」を参照してください。

DRM-14013
ベリファイ処理がログの異常を検出しました。
要因
ベリファイ処理でトランザクションログに異常を検出しました。
対処
バックアップサーバのイベントログ，または，データベースサーバでESEUTILコマンドを/mlオプションで実行した結果，検出されたトランザクションログの異常内容を確認し，トランザクションログの異常を解消してバックアップコマンドを再実行してください。
なおESEUTILコマンドの/mlオプションに指定するベース名はバックアップサーバの標準ログ(drm_output.log)に出力されたKAVX0282-Eメッセージで確認することができます。
ESEUTILコマンドの使用方法及び対象方法については，Exchange Serverのマニュアルを参照してください。

3. KAIBで始まるメッセージ

この章では，Hitachi Command Suite製品のインストーラーに関するメッセージについて説明します。

この章の構成

3.1 KAIB00000～KAIB09999

3.2 KAIB10000～KAIB19999

3.3 KAIB20000～KAIB29999

3.4 KAIB30000～KAIB39999

3.5 KAIB40000～KAIB49999

3.6 KAIB50000～KAIB59999

3.1 KAIB00000～KAIB09999

Hitachi Command Suite製品のインストーラーに関するメッセージ（KAIB00000～KAIB09999）を次の表に示します。

表3-1 KAIB00000～KAIB09999：Hitachi Command Suite製品のインストーラーのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KAIB00100-I
インストール対象のサーバマシンで，Hitachi Command Suite製品のサービスが起動しています。
インストールを継続するとHitachi Command Suite製品のサービスがすべて停止されます。問題がない場合は，［OK］ボタンをクリックしてください。
要因
インストール対象のサーバマシンで，Hitachi Command Suite製品のサービスが起動しています。
対処
Hitachi Command Suite製品のサービスが停止されても問題ない場合は，［OK］ボタンをクリックしてインストールを続行してください。

KAIB00101-I
管理サーバで，Hitachi Command Suite製品のサービスが起動しています。
アンインストールを継続するとHitachi Command Suite製品のサービスがすべて停止されます。問題がない場合は，［OK］ボタンをクリックしてください。
要因
管理サーバで，Hitachi Command Suite製品のサービスが起動しています。
対処
Hitachi Command Suite製品のサービスが停止されても問題ない場合は，［OK］ボタンをクリックしてアンインストールを続行してください。

KAIB00200-I
（Windowsの場合）
インストールに必要なファイルがメディア上にそろっています。
（UNIXの場合）
The files required for installation are on the media.
要因
-
対処
-

KAIB00225-I
（Windowsの場合）
現在の仮想メモリーの空き容量は＜空き容量＞MB です。
Hitachi Command Suite 製品が動作するには，＜必要な容量＞MB以上の仮想メモリーが必要です。
（UNIXの場合）
There is ＜空き容量＞MB of free virtual memory for the management server.
Hitachi Command Suite requires ＜必要な容量＞MB of virtual memory.
要因
-
対処
-

KAIB00226-I
（Windowsの場合）
インストール先のディスクには，十分な空き容量があります。
ディスク：＜ディスク＞，必要な容量：＜必要な容量＞MB，空き容量：＜空き容量＞MB
インストール時にバックアップを取得する場合は，さらにディスク容量が必要です。
（UNIXの場合）
The specified location has enough free capacity for installation.
Disk: ＜ディスク＞, Required: ＜必要な容量＞MB, Available: ＜空き容量＞MB
Additional disk capacity may be needed if you back up the database at installation.
要因
-
対処
-

KAIB00227-I
（Windowsの場合）
このシステムのOSバージョン:
＜OSバージョン＞
（UNIXの場合）
OS version:
＜OSバージョン＞
要因
-
対処
-

KAIB00250-I
HiRDB/ClusterService _HD0サービスは停止しています。
要因
-
対処
-

KAIB00251-I
HiRDB/EmbeddedEdition _HD0サービスは稼働中です。
要因
-
対処
-

KAIB00252-I
（Windowsの場合）
現在インストールされているHitachi Command Suiteは，アップグレードインストールできるバージョンです。
（UNIXの場合）
The installed Hitachi Command Suite version can be updated.
要因
-
対処
-

KAIB00253-I
（Windowsの場合）
ほかのサーバマシンからデータベースにアクセスしているプログラムはありません。
（UNIXの場合）
No program is accessing the database from another machine.
要因
-
対処
-

KAIB00254-I
（Windowsの場合）
Hitachi Command Suite 共通コンポーネントはインストールされていません。
（UNIXの場合）
Hitachi Command Suite Common Component is not installed.
要因
-
対処
-

KAIB00255-I
（Windowsの場合）
Hitachi Command Suite 共通コンポーネントがインストールされています。
インストール先：＜インストール先＞
（UNIXの場合）
Hitachi Command Suite Common Component is installed.
Location: ＜インストール先＞
要因
-
対処
-

KAIB00256-I
（Windowsの場合）
Device Managerはインストールされていません。
（UNIXの場合）
Device Manager is not installed.
要因
-
対処
-

KAIB00257-I
（Windowsの場合）
Device Managerがインストールされています。
インストール先：＜インストール先＞
（UNIXの場合）
Device Manager is installed.
Location: ＜インストール先＞
要因
-
対処
-

KAIB00258-I
（Windowsの場合）
Tiered Storage Managerはインストールされていません。
（UNIXの場合）
Tiered Storage Manager is not installed.
要因
-
対処
-

KAIB00259-I
（Windowsの場合）
Tiered Storage Managerがインストールされています。
インストール先：＜インストール先＞
（UNIXの場合）
Tiered Storage Manager is installed.
Location: ＜インストール先＞
要因
-
対処
-

KAIB00260-I
（Windowsの場合）
Replication Managerはインストールされていません。
（UNIXの場合）
Replication Manager is not installed.
要因
-
対処
-

KAIB00261-I
（Windowsの場合）
Replication Managerがインストールされています。
インストール先：＜インストール先＞
（UNIXの場合）
Replication Manager is installed.
Location: ＜インストール先＞
要因
-
対処
-

KAIB00262-I
（Windowsの場合）
Tuning Managerはインストールされていません。
（UNIXの場合）
Tuning Manager is not installed.
要因
-
対処
-

KAIB00263-I
（Windowsの場合）
Tuning Managerがインストールされています。
インストール先：＜インストール先＞
（UNIXの場合）
Tuning Manager is installed.
Location: ＜インストール先＞
要因
-
対処
-

KAIB00275-I
（Windowsの場合）
＜ホスト名(IPアドレス)＞は起動しています。
（UNIXの場合）
＜ホスト名(IPアドレス)＞ is running.
要因
-
対処
-

KAIB00276-I
（Windowsの場合）
Device Manager で使用されるUDPポート(162)は現在使用されていません。
（UNIXの場合）
UDP port (162) is not being used.
要因
-
対処
-

KAIB00277-I
Application Experienceサービスが有効になっています。
要因
-
対処
-

KAIB09000-I
The Hitachi Command Suite services started successfully. To verify service status, select [Status] from the Start menu.
要因
-
対処
-

KAIB09001-I
The Hitachi Command Suite services stopped successfully. To verify service status, select [Status] from the Start menu.
要因
-
対処
-

3.2 KAIB10000～KAIB19999

Hitachi Command Suite製品のインストーラーに関するメッセージ（KAIB10000～KAIB19999）を次の表に示します。

表3-2 KAIB10000～KAIB19999：Hitachi Command Suite製品のインストーラーのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KAIB10000-W
（Windowsの場合）
Tuning Managerと連携する場合は，インストールしたあとにhtmsetupコマンドを実行し，Tuning Managerと連携するための設定をしてください。
（UNIXの場合）
To access Tuning Manager you must run the htmsetup command after the installation.
要因
Tuning Managerと連携するために必要な情報の取得に失敗しました。
対処
Tuning Managerと連携する場合は，インストールしたあとにhtmsetupコマンドを実行し，Tuning Managerと連携するための設定をしてください。

KAIB10002-W
（Windowsの場合）
インストール先のディスク容量が足りません。必要な容量を確保するか，インストール先を変更してください。
ディスク：＜ディスク＞，必要な容量： ＜必要な容量＞MB，空き容量：＜空き容量＞MB
（UNIXの場合）
This location does not have enough space for the installation. Add more space or change the location.
Disk: ＜ディスク＞, Required: ＜必要な容量＞MB, Available: ＜空き容量＞MB
要因
インストール先のディスク容量が足りません。
対処
容量を確保するか，十分な空き容量があるほかのディスクにインストールしてください。

KAIB10003-W
（Windowsの場合）
インストール先のディスク容量が足りません。必要な容量を確保してください。
ディスク：＜ディスク＞，必要な容量： ＜必要な容量＞MB，空き容量：＜空き容量＞MB
（UNIXの場合）
This location does not have enough space for the installation. Add more space.
Disk: ＜ディスク＞, Required: ＜必要な容量＞MB, Available: ＜空き容量＞MB
要因
インストール先のディスク容量が足りません。
対処
容量を確保してください。確保できない場合は，いったんアンインストールしたあと，別の場所に再度インストールし直してください。

KAIB10004-W
（Windowsの場合）
アンインストールを実行すると，アンインストール確認画面の「ターゲットフォルダ」下のファイル，フォルダがすべて削除されます。よろしいですか？
（UNIXの場合）
If you continue the removal, all files and folders under the target folder in the confirmation screen will be removed. Do you want to continue?
要因
Hitachi Command Suiteのアンインストールに対する事前確認です。
対処
アンインストール確認画面の「ターゲットフォルダ」下のファイル，フォルダがすべて削除されても問題ない場合は，アンインストールを続行してください。

KAIB10005-W
インストール対象のサーバマシンに設定されているホスト名が，Hitachi Command Suiteに設定できるホスト名の文字数の上限を超えています。
インストール設定画面の「IPアドレス(ホスト名)項目」でIPアドレスを指定する，またはホスト名を32バイト以内に変更してください。
要因
インストール対象のサーバマシンに設定されているホスト名が，Hitachi Command Suiteに設定するホスト名の文字数を超えています。
対処
サーバマシンのホスト名を32バイト以内に変更してください。またはインストール設定画面の「IPアドレス(ホスト名)項目」でIPアドレスを指定してください。

KAIB10006-W
バックアップファイルの格納先として指定したフォルダはすでに存在するため，次のフォルダは一度削除されます。よろしいですか？
＜バックアップ先フォルダ＞
ほかのフォルダを指定する場合は，バックアップファイルの格納先を指定し直してください。継続する場合は[OK]ボタンをクリックしてください。
要因
バックアップファイルの格納先として指定したフォルダは，すでに存在します。
対処
存在するフォルダを一度削除してください。またはほかのフォルダを指定してください。

KAIB10007-W
（Windowsの場合）
仮想メモリーの容量が不足しています。
現在の仮想メモリーの空き容量は＜空き容量＞MBです。
Hitachi Command Suite製品が動作するには，少なくとも＜必要な容量＞MBの仮想メモリーが必要です。仮想メモリーの設定を見直して，必要な容量を確保してください。
仮想メモリーが不足していると，プログラムが起動できなかったり，動作が不安定になったりするおそれがあります。
（UNIXの場合）
Virtual memory free space for the management server is ＜空き容量＞MB.
Hitachi Command Suite requires ＜必要な容量＞MB of virtual memory, so you must add more.
Lack of free space may lead to unstable system and unable to run program.
要因
仮想メモリーの容量が不足しています。
対処
仮想メモリーの設定を見直して，必要な容量を確保してください。

KAIB10008-W
Virtual memory free space for the management server is ＜空き容量＞MB.
Hitachi Command Suite requires ＜必要な容量＞MB of virtual memory, so you must add more.
Lack of free space may lead to unstable system and unable to run program.
Note that Hitachi Command Suite services are running and some virtual memory is being consumed.
要因
仮想メモリーの容量が不足しているおそれがあります。
対処
仮想メモリーの設定を見直して，必要であれば仮想メモリーを増やしてください。
なお、現在の仮想メモリーの空き容量は，稼働中のHitachi Command Suite製品のサービスによって消費された状態の容量を表示しています。
Hitachi Command Suite製品のサービスを停止して、再度、要件チェッカーを実行すれば、仮想メモリの空き容量をより正確に求めることができます。

KAIB10009-W
（Windowsの場合）
ローカルホストへの通信状態を確認しましたが，応答がありませんでした。
Hitachi Command Suite 製品は，ローカルループバックアドレス(localhostおよび127.0.0.1)やホスト名をあて先として通信します。その際，通信エラーとなるおそれがあります。
ローカルループバックアドレスや，ホスト名の設定を確認してください。
ローカルループバックアドレスや，ホスト名が正しく設定されている場合でも，ネットワーク設定によってはこのメッセージが出力される場合があります。その場合は，このメッセージを無視して，インストールを続行してください。
（UNIXの場合）
A connectivity check was performed for the local host, but there was no response.
A communication error may have occurred because Hitachi Command Suite products perform communications using the local loopback address (localhost and 127.0.0.1) or the host name as the destination.
Verify the local loopback address and the host name settings.
Depending on network settings, this message may appear even if the local loopback address and the host name are set correctly. If this is the case, ignore this message and continue the installation.
要因
ローカルホストへの通信状態を確認しましたが，応答がありませんでした。
対処
ローカルループバックアドレスや，ホスト名の設定を確認してください。

KAIB10010-W
（Windowsの場合）
＜ホスト名または，IPアドレス＞に対して，通信状態を確認しましたが，応答がありませんでした。
Hitachi Command Suite製品は，＜ホスト名または，IPアドレス＞をあて先として通信します。その際に通信エラーとなるおそれがあります。
指定した値を確認してください。
指定した値に問題がない場合でも，ネットワーク設定によってはこのメッセージが出力される場合があります。その場合は，このメッセージを無視して，インストールを続行してください。
（UNIXの場合）
A connectivity check was performed for ＜ホスト名または，IPアドレス＞, but there was no response.
A communication error may have occurred because Hitachi Command Suite products perform communications using ＜ホスト名または，IPアドレス＞ as the destination.
Verify the value.
Depending on network settings, this message may appear even if there is no problem with the specified value. If this is the case, ignore this message and continue the installation.
要因
指定した値に対して，通信状態を確認しましたが，応答がありませんでした。
対処
指定したホスト名またはIPアドレスに誤りがないか確認してください。

KAIB10011-W
（Windowsの場合）
Device ManagerのSNMP Trap機能に使用するUDPポート(162)は，別のアプリケーションで使用されています。
（UNIXの場合）
Device Manager UDP port(162) for receiving SNMP Traps is in use by another application.
要因
Device ManagerのSNMP Trap機能に使用するUDPポート(162)は，別のアプリケーションで使用されています。
対処
Device ManagerのSNMP Trap機能を有効にする場合,別アプリケーションのポートを変更してください。

KAIB10012-W
（Windowsの場合）
Hitachi Command SuiteはこのOSをサポートしていません。
Hitachi Command Suite がサポートするOS を確認してください。
（UNIXの場合）
Hitachi Command Suite is not supported on this OS.
Verify which OSs are supported for the Hitachi Command Suite.
要因
Hitachi Command SuiteはこのOSをサポートしていません。
対処
Hitachi Command Suite がサポートするOS を確認してください。

KAIB10013-W
（Windowsの場合）
リモート接続情報の取得に失敗しました。
Tuning Managerとリモート接続していなければ問題ありません。
（UNIXの場合）
Remote connection information cannot be obtained.
This is not a problem if Tuning Manager is not connected remotely.
要因
リモート接続情報の取得に失敗しました。
対処
Tuning Managerとリモート接続していなければ問題ありません。

KAIB10200-W
Hitachi Command Suite製品のサービスの停止に失敗しました。サービスの停止が遅延しているおそれがあります。
［再試行］ボタンをクリックして，Hitachi Command Suite製品のサービスを停止してください。
サービスが停止できない場合の原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
Hitachi Command Suite製品のサービスの停止に失敗しました。
管理サーバが稼働中のため，サービスの停止が遅延しているおそれがあります。
対処
［再試行］ボタンをクリックして，Hitachi Command Suite製品のサービスを停止してください。
サービスが停止できない場合の原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIB10201-W
（Windowsの場合）
SLPサービスの起動に失敗しましたが，インストールを続行します。インストールしたあと，SLPサービスを起動してください。
（UNIXの場合）
Unable to start the SLP service, but the installation will continue. After the installation, start the SLP service.
要因
SLPサービスの起動に失敗しました。
対処
インストールしたあと，SLPサービスを起動してください。

KAIB10202-W
（Windowsの場合）
SLPサービスの解除に失敗しましたが，アンインストールを続行します。アンインストールしたあと，SLPサービスを解除してください。
（UNIXの場合）
Unable to release the SLP service, but the removal will continue. After the removal, release the SLP service.
要因
SLPサービスの解除に失敗しました。
対処
アンインストールしたあと，SLPサービスを解除してください。

KAIB10203-W
（Windowsの場合）
SMI-Sのセットアップに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
（UNIXの場合）
Unable to set up SMI-S.
To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.
Contact Support Center, who may ask you to collect troubleshooting information.
要因
SMI-Sのセットアップに失敗しました。
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIB10204-W
（Windowsの場合）
Tuning Managerと連携するための設定に失敗しましたが，インストールを続行します。Tuning Managerと連携する場合は，インストールしたあとにhtmsetupコマンドを実行し，Tuning Managerと連携するための設定をしてください。
（UNIXの場合）
Unable to access Tuning Manager, but the installation will continue. After the installation, run the htmsetup command to configure Tuning Manager access.
要因
Tuning Managerと連携するための設定に失敗しました。
対処
Tuning Managerと連携する場合は，インストールしたあとにhtmsetupコマンドを実行し，Tuning Managerと連携するための設定をしてください。

KAIB10205-W
（Windowsの場合）
Hitachi Command Suite製品のサービスの停止に失敗しましたが，インストールは正常に完了しました。サービスの停止が遅延しているおそれがあります。しばらく待ってからサービスを停止してください。
サービスが停止できない場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
（UNIXの場合）
The Hitachi Command Suite services cannot be stopped, but the installation completed successfully. Stopping these services may be delayed. Please wait for a while, and then manually stop the services.
If you cannot stop the services, to determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.
Contact Support Center, who may ask you to collect troubleshooting information.
要因
Hitachi Command Suite製品のサービスの停止に失敗しました。
管理サーバが稼働中のため，サービスの停止が遅延しているおそれがあります。
対処
再度Hitachi Command Suite製品のサービスの停止を実行してください。
サービスが停止できない場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIB10206-W
（Windowsの場合）
アンインストールが不完全な状態で終了しました。
Hitachi Command Suite製品のプログラムが実行中であるおそれがあります。
再度インストールする場合，Hitachi Command Suite製品のプログラムが実行中でないかを確認してからインストールし直してください。それでも解決しない場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
Hitachi Command Suite共通コンポーネントを使用する製品をインストールしない場合は問題ありません。
（UNIXの場合）
The program was not completely removed.
A Hitachi Command Suite program may be running.
To re-install, ensure there are no Hitachi Command Suite programs running. To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required. Contact Support Center, who may ask you to collect troubleshooting information.
If you do not want to install Hitachi Command Suite Common Component, there is no problem.
要因
Hitachi Command Suite製品のプログラムが実行中であるおそれがあります。
対処
再度インストールする場合，Hitachi Command Suite製品のプログラムが実行中でないかを確認してからインストールし直してください。それでも解決しない場合，原因の究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIB10207-W
（Windowsの場合）
アンインストールが不完全な状態で終了しました。
Hitachi Command Suite製品のプログラムが実行中であるおそれがあります。
再度インストールする場合，Hitachi Command Suite製品のプログラムが実行中でないかを確認してからインストールし直してください。それでも解決しない場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
Hitachi Command Suite製品をインストールしない場合は問題ありません。
（UNIXの場合）
The program was not completely removed.
A Hitachi Command Suite program may be running.
To re-install, ensure there are no Hitachi Command Suite programs running. To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required. Contact Support Center, who may ask you to collect troubleshooting information.
If you do not want to install Hitachi Command Suite products, there is no problem.
要因
Hitachi Command Suite製品のプログラムが実行中であるおそれがあります。
対処
再度インストールする場合，Hitachi Command Suite製品のプログラムが実行中でないかを確認してからインストールし直してください。それでも解決しない場合，原因の究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIB10208-W
（Windowsの場合）
Host Data Collectorのポート番号がすでに使用されているため，ファイアウォールに例外を登録していません。
インストール完了後，Host Data Collectorのポート番号を変更し，ファイアウォールに例外を登録してください。
（UNIXの場合）
The Host Data Collector port number was not registered as a firewall exception because the port is currently in use.
After the installation is complete, change the Host Data Collector port number, and then register it as a firewall exception.
要因
Host Data Collectorのポート番号がすでに例外に登録されています。
対処
インストール完了後， Host Data Collectorのポート番号を変更し，ファイアウォールに例外を登録してください。ポート番号の変更と，ファイアウォールへの例外の登録については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

KAIB10209-W
（Windowsの場合）
インストール完了後，Host Data Collectorのポート番号をファイアウォールの例外に登録してください。
（UNIXの場合）
After the installation is complete, register the Host Data Collector port number as a firewall exception.
要因
Host Data Collectorのポート番号をファイアウォールの例外に登録できませんでした。
対処
インストール完了後，Host Data Collectorのポート番号をファイアウォールの例外に登録してください。ファイアウォールへの例外の登録については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

KAIB10210-W
（Windowsの場合）
アンインストール完了後，Host Data Collector Baseの例外をファイアウォールから削除してください。
（UNIXの場合）
After Host Data Collector is removed, delete the Host Data Collector Base exception from the list of firewall exceptions.
要因
ファイアウォールに登録されているHost Data Collectorの例外を削除できませんでした。
対処
アンインストール完了後，Host Data Collector Baseの例外をファイアウォールから削除してください。

KAIB10211-W
（Windowsの場合）
Host Data Collectorのインストールに失敗しました。
Host Data Collectorをインストールしたい場合，Host Data Collectorのインストーラーを使用してインストールしてください。
それでも解決しない場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
（UNIXの場合）
Installation of Host Data Collector failed.
To install Host Data Collector, use the Host Data Collector installer.
If you cannot resolve this problem, to determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.
Contact Support Center, who may ask you to collect troubleshooting information.
要因
Host Data Collectorのインストールに失敗しました。
対処
Host Data Collectorをインストールしたい場合，Host Data Collectorのインストーラーを使用してインストールしてください。
それでも解決しない場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIB10212-W
Host Data Collectorが使用するポート番号の形式が正しくありません。
インストールが完了したあと，hdcbase.propertiesファイルに指定されているHost Data Collectorのポート番号を見直し，Host Data Collector Base Serviceサービスを起動してください。
要因
Host Data Collectorが使用するポート番号の形式が正しくありません。
対処
インストールが完了したあと，hdcbase.propertiesファイルに記載されているHost Data Collectorのポート番号を見直し，Host Data Collector Base Serviceサービスを起動してください。
Host Data Collectorのポート番号の見直しについては，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

KAIB10213-W
Host Data Collectorが使用するポート番号をほかのプログラムが使用しています。
インストールが完了したあと，hdcbase.propertiesファイルに指定されているHost Data Collectorのポート番号を変更し，Host Data Collector Base Serviceサービスを起動してください。
要因
Host Data Collectorが使用するポート番号をほかのプログラムが使用しています。
対処
インストールが完了したあと，hdcbase.propertiesファイルに記載されているHost Data Collectorのポート番号を変更し，Host Data Collector Base Serviceサービスを起動してください。
Host Data Collectorのポート番号の変更については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

KAIB10214-W
Hitachi Command Suite製品が使用中のJDKは，アップグレード後にサポートしていないバージョンとなるため，Hitachi Command Suite製品に同梱されているJDKに切り替えます。
Hitachi Command Suite製品に同梱されていないJDKを使用する場合は，JDKを別途インストールしたあと，hcmdschgjdkコマンドを実行してください。
要因
Hitachi Command Suite製品が使用中のJDKは，アップグレード後にサポートしていないバージョンとなるため，Hitachi Command Suite製品に同梱されているJDKに切り替えます。
対処
Hitachi Command Suite製品に同梱されていないJDKを使用する場合は，JDKを別途インストールしたあと，hcmdschgjdkコマンドを実行してください。

KAIB10215-W
Hitachi Command Suite製品のサービスの停止に失敗しましたが，インストールは正常に完了しました。
サービスを停止する場合，数分待ってから再度停止してください。
サービスを停止できない場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
Hitachi Command Suite製品のサービスの停止に失敗しました。
管理サーバが稼働中のため，サービスの停止が遅延しているおそれがあります。
対処
サービスを停止する場合，数分待ってから再度停止してください。
サービスを停止できない場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIB10216-W
（Windowsの場合）
Host Data Collector Base Serviceサービスが起動できません。
Host Data Collectorが管理サーバとの通信で使用するIPアドレスの形式に誤りがあるか，または通信できるIPアドレスではありません。
インストールが完了したあと，hdcbase.propertiesファイルに指定されているhdc.service.rmi.registryIPAddressの値を見直してから，Host Data Collector Base Serviceサービスを起動してください。
（UNIXの場合）
Host Data Collector Base Service could not be started.
The format of the IP address that Host Data Collector uses for communicating with the management server is wrong, or the IP address cannot be used for communication.
After installation is complete, revise the value of hdc.service.rmi.registryIPAddress in the hdcbase.properties file, and then start Host Data Collector Base Service.
要因
Host Data Collectorが管理サーバとの通信で使用するIPアドレスの形式に誤りがあるか，または通信できるIPアドレスではありません。
対処
インストールが完了したあと，hdcbase.propertiesファイルに指定されているhdc.service.rmi.registryIPAddressの値を見直してから，Host Data Collector Base Serviceサービスを起動してください。
hdc.service.rmi.registryIPAddressの値の変更については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

KAIB10301-W
（Windowsの場合）
＜サーバ名＞サーバは起動途中です。
数分待ってから，Hitachi Command Suiteを使用してください。
使用できない場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
（UNIXの場合）
＜サーバ名＞ Server is starting.
Wait a few minutes before using the Hitachi Command Suite.
If you cannot use the Hitachi Command Suite, to determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.
Contact Support Center, who may ask you to collect troubleshooting information.
要因
管理サーバは起動中のため，Hitachi Command Suiteは現在使用できません。
対処
数分待ってから，Hitachi Command Suiteを使用してください。使用できない場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIB10302-W
（Windowsの場合）
＜サーバ名＞サーバが処理中のため，Hitachi Command Suite製品のサービスを停止できません。
数分待ってから，再度サービスを停止してください。
サービスが停止できない場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
（UNIXの場合）
＜サーバ名＞ Server is processing and the service cannot be stopped.
Wait a few minutes before manually stopping the services.
If you cannot stop the services, to determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.
Contact Support Center, who may ask you to collect troubleshooting information.
要因
管理サーバが処理中のため，Hitachi Command Suite製品のサービスを停止できません。
対処
数分待ってから，再度サービスを停止してください。サービスが停止できない場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

3.3 KAIB20000～KAIB29999

Hitachi Command Suite製品のインストーラーに関するメッセージ（KAIB20000～KAIB29999）を次の表に示します。

表3-3 KAIB20000～KAIB29999：Hitachi Command Suite製品のインストーラーのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KAIB20001-E
＜グループ名＞グループのユーザーでインストールしてください。インストールを中止します。
要因
管理者権限を持たないユーザーはインストールできません。
対処
管理者権限を持つユーザーがインストールしてください。

KAIB20002-E
＜グループ名＞グループのユーザーでアンインストールしてください。アンインストールを中止します。
要因
管理者権限を持たないユーザーはアンインストールできません。
対処
管理者権限を持つユーザーがアンインストールしてください。

KAIB20003-E
（Windowsの場合）
このOSには，Hitachi Command Suiteをインストールできません。Hitachi Command SuiteがサポートするOSを確認してください。
（UNIXの場合）
Hitachi Command Suite cannot be installed in this OS version. Verify the supported OS versions for the Hitachi Command Suite.
要因
インストールを実行したOSは未サポートであり，インストールできません。
対処
Hitachi Command SuiteがサポートするOSを確認してください。

KAIB20004-E
Server Core環境には，Hitachi Command Suite製品をインストールできません。
インストールを中止します。
要因
インストールを実行したServer Core環境は未サポートであり，インストールできません。
対処
Hitachi Command Suite製品のサポート環境を確認してください。

KAIB20005-E
（Windowsの場合）
新しいバージョンのHitachi Command Suiteがインストールされているため，ダウングレードできません。インストールを中止します。
（UNIXの場合）
You cannot downgrade. A more recent version of Hitachi Command Suite is installed. The downgrade will stop.
要因
ダウングレードインストールはできません。
対処
インストールするHitachi Command Suiteのバージョンを確認してください。

KAIB20006-E
（Windowsの場合）
現在インストールされている＜製品名＞のバージョンから，アップグレードインストールできません。インストールを中止します。
（UNIXの場合）
You cannot upgrade your ＜製品名＞ version. The upgrade will stop.
要因
現在インストールされているHitachi Command Suite製品のバージョンからのアップグレードインストールはできません。
対処
リリースノートを参照し，アップグレードインストールの対象となっているバージョンを確認してください。

KAIB20007-E
（Windowsの場合）
異なるベンダーのHitachi Command Suiteがインストールされているため，インストールできません。インストールを中止します。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
（UNIXの場合）
You cannot perform the installation. An Hitachi Command Suite from a different vendor is installed. The installation will stop. Contact Support.
要因
異なるベンダーのHitachi Command Suiteがインストールされています。
対処
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIB20008-E
HiRDB/EmbeddedEdition _HD0のサービスが起動していないため，インストールできません。インストールを中止します。
HiRDB/EmbeddedEdition _HD0サービスを起動してから再度インストールしてください。
要因
HiRDB/EmbeddedEdition _HD0のサービスが起動していません。
対処
HiRDB/EmbeddedEdition _HD0のサービスを起動してからインストールしてください。

KAIB20009-E
（Windowsの場合）
旧バージョンのTuning Managerが大規模構成でインストールされているため，Hitachi Command Suiteをインストールできません。インストールを中止します。
Hitachi Command Suiteをインストールするには，Tuning Managerを7.0.0以降のバージョンにアップグレードしてください。または，Hitachi Command Suiteをほかのサーバマシンにインストールしてください。
（UNIXの場合）
You cannot perform the installation. An older version of Tuning Manager is installed. The installation will stop.
To install Hitachi Command Suite, upgrade Tuning Manager to 7.0.0 or later. You can also install Hitachi Command Suite in a different server.
要因
旧バージョンのTuning Managerが大規模構成でインストールされています。
対処
Tuning Managerをv7.0.0以降のバージョンにアップグレードしてください。または，Hitachi Command Suiteをほかのサーバマシンにインストールしてください。

KAIB20010-E
（Windowsの場合）
インストール対象のサーバマシンでHitachi Command Suite製品のサービスが起動しています。このサーバマシンにインストールされているHitachi Command Suite製品は，クラスタ環境でセットアップされており，クラスタ環境でのセットアップ手順に従ってインストールしてください。
（UNIXの場合）
Hitachi Command Suite services are running on the management server. Hitachi Command Suite products installed on this server are set up in a cluster environment. You must stop the services and manually set up the cluster environment.
要因
すでにインストールされているHitachi Command Suite製品が，クラスタ環境でセットアップされています。
対処
マニュアルを参照し，クラスタ環境でのセットアップ手順に従ってインストールしてください。

KAIB20012-E
（Windowsの場合）
内部エラーが発生しました。インストールを中止します。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
（UNIXの場合）
An internal error occurred. The installation will stop.
To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.
Contact Support Center, who may ask you to collect troubleshooting information.
要因
内部エラーが発生しました。
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIB20013-E
（Windowsの場合）
Device Managerを前提とする製品がインストールされているため，アンインストールできません。次の製品をアンインストールしたあと,Hitachi Command Suiteをアンインストールしてください。
＜製品名＞
（UNIXの場合）
You cannot perform the removal. Products that depend on the Hitachi Command Suite are installed. Remove the following products, and then remove the Hitachi Command Suite.
＜製品名＞
要因
Device Managerを前提とする製品が，インストールされています。
対処
Device Managerを前提とする製品をアンインストールしたあと，アンインストールしてください。

KAIB20014-E
（Windowsの場合）
このサーバマシンにインストールされているHitachi Command Suite製品は，クラスタ環境でセットアップされているため，サービスを停止できません。マニュアルを参照し，クラスタ環境でのアンインストール手順に従ってアンインストールしてください。
（UNIXの場合）
Hitachi Command Suite products on this server are set up in a cluster environment. You must remove them following the cluster environment removal procedure.
要因
Hitachi Command Suite製品は，クラスタ環境でセットアップされてこのサーバマシンにインストールされているため，サービスを停止できません。
対処
マニュアルを参照し，クラスタ環境でのアンインストール手順に従ってアンインストールしてください。

KAIB20015-E
（Windowsの場合）
異なるベンダーのHitachi Command Suiteがインストールされているため，インストールできません。インストールを中止します。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
（UNIXの場合）
You cannot perform the installation. An Hitachi Command Suite from a different vendor is installed. The installation will stop. Contact Support.
要因
異なるベンダーのHitachi Command Suiteがインストールされています。
対処
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIB20016-E
HiRDB/EmbeddedEdition _HD0のサービスが起動していないため，アンインストールできません。アンインストールを中止します。
HiRDB/EmbeddedEdition _HD0サービスを起動してから再度アンインストールしてください。
要因
HiRDB/EmbeddedEdition _HD0のサービスが起動していません。
対処
HiRDB/EmbeddedEdition _HD0サービスを起動してから再度アンインストールしてください。

KAIB20017-E
HiRDB/ClusterService _HD0のサービスが起動しているため，インストールできません。インストールを中止します。HiRDB/ClusterService _HD0サービスを停止してから再度インストールしてください。
要因
HiRDB/ClusterService _HD0のサービスが起動しています。
対処
HiRDB/ClusterService _HD0サービスを停止してから再度インストールしてください。

KAIB20018-E
HiRDB/ClusterService _HD0のサービスが起動しているため，アンインストールできません。アンインストールを中止します。HiRDB/ClusterService _HD0サービスを停止してから再度アンインストールしてください。
要因
HiRDB/ClusterService _HD0のサービスが起動しています。
対処
HiRDB/ClusterService _HD0サービスを停止してから再度アンインストールしてください。

KAIB20019-E
（Windowsの場合）
Hitachi Command Suite製品が使用するJDKが見つかりません。hcmdschgjdkコマンドを実行して，JDKを設定してください。
Hitachi Command Suite製品に同梱されていないJDKを使用する場合は，JDKを別途インストールしたあと，hcmdschgjdkコマンドを実行してください。
（UNIXの場合）
The JDK was not found. Use the hcmdschgjdk command to set the JDK.
If you do not use the JDK that comes with the Hitachi Command Suite, you must install it separately.
要因
Hitachi Command Suite製品が使用するJDKの設定が壊れています。
対処
hcmdschgjdkコマンドを実行して，JDKを設定してください。
Hitachi Command Suite製品に同梱されていないJDKを使用する場合は，JDKを別途インストールしたあと，hcmdschgjdkコマンドを実行してください。

KAIB20020-E
You must run setup.exe to install Hitachi Command Suite.
要因
setup.exe以外のファイルからインストーラーが起動されました。
対処
setup.exeを実行してください。

KAIB20021-E
インストールに必要なファイル(＜ファイル名＞)を読み込めません。
次の原因が考えられます。
・統合インストールメディアからWindows上のドライブへのコピーが失敗した。
・コピーしたファイルがWindows上のドライブから削除された。
・コピー先のフォルダ名に半角英数字以外の文字が使用されている。
上記に該当する場合，その問題を解決してください。
それでも解決しない場合，原因の究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
インストールに必要なファイルを読み込めません。
次の原因が考えられます。

統合インストールメディアからWindows上のドライブへのコピーが失敗した。

コピーしたファイルがWindows上のドライブから削除された。

コピー先のフォルダ名に半角英数字以外が使用されている。

対処
要因に応じて，問題を解決してください。
それでも解決しない場合，原因の究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIB20022-E
（Windowsの場合）
ファイル(＜ファイル名＞)の読み込みに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
（UNIXの場合）
Unable to read file "＜ファイル名＞".
To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.
Contact Support Center, who may ask you to collect troubleshooting information.
要因
内部エラーのため，ファイルの読込みに失敗しました。
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIB20024-E
（Windowsの場合）
＜IPアドレス＞で稼働しているプログラムが，管理サーバのデータベースに接続しています。
Tuning Managerサーバが管理サーバのデータベースにアクセスしている可能性があります。＜IPアドレス＞上のTuning Managerサーバのサービスを停止してください。
（UNIXの場合）
A program on ＜IPアドレス＞ is connected to the management server database.
Stop Tuning Manager server services on ＜IPアドレス＞. The Tuning Manager server is probably accessing the database.
要因
リモート接続先のプログラムが，管理サーバのデータベースに接続しています。
対処
リモート接続先のTuning Managerサーバのサービスを停止してください。

KAIB20025-E
インストールされているHitachi Command Suite共通コンポーネントのパスが長いため，Hitachi Command Suiteをインストールできません。
インストールを中止します。
要因
インストールされているHitachi Command Suite共通コンポーネントのパスが長いため，Hitachi Command Suiteをインストールできません。
対処
次の手順で対処してください。

すべてのHitachi Command Suite製品のデータを，hcmdsdbtransコマンドを使用してエクスポートします。
hcmdsdbtransコマンドについては，マニュアル「Hitachi Command Suite Softwareシステム構成ガイド」を参照してください。

すべてのHitachi Command Suite製品をいったんアンインストールしたあと，インストールし直します。
インストール時に指定するHitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールパスは，「¥Base」を含めて72バイト以内で指定してください。

手順1でエクスポートしたデータを，hcmdsdbtransコマンドでインポートします。

再度Hitachi Command Suite製品をインストールします。

KAIB20026-E
最小サーバインターフェース環境には，Hitachi Command Suite製品をインストールできません。
インストールを中止します。
要因
インストールを実行した最小サーバインターフェース環境は未サポートであり，インストールできません。
対処
Hitachi Command Suite製品のサポート環境を確認してください。

KAIB20027-E
Application Experienceサービスが無効になっているためインストールできません。インストールを中止します。
Application Experienceサービスのスタートアップの種類を自動にし，サーバを再起動してからインストールし直してください。
要因
Application Experienceサービスが無効になっているためインストールできません。
対処
Application Experienceサービスのスタートアップの種類を自動にし，サーバを再起動してからインストールし直してください。

KAIB20101-E
インストール先として指定したパスに，使用できない文字が含まれています。インストール先のパスは，次の文字で指定してください。
A～Z a～z 0～9 . _ ( ) 半角スペース
要因
インストール先として指定したパスに使用できない文字が含まれています。
対処
インストール先のパスは，次の文字で指定してください。
A～Z a～z 0～9 . _ ( ) 半角スペース

KAIB20102-E
64ビットアプリケーション用のフォルダ(＜フォルダ名＞)にはインストールできません。ほかのフォルダを指定してください。アップグレードインストールの場合は，いったんHitachi Command Suiteをアンインストールしたあと，別の場所に再度インストールし直してください。
要因
64ビットアプリケーション用のフォルダは，インストール先に指定できません。
対処
64ビットアプリケーション用のフォルダ以外のフォルダを指定してください。
アップグレードインストールの場合は，Hitachi Command Suiteをいったんアンインストールしたあと，別の場所に再度インストールし直してください。

KAIB20103-E
（Windowsの場合）
インストール先として指定するパスは，64バイト以内で指定してください。
（UNIXの場合）
Specify up to 64 bytes for the installation path.
要因
インストール先として指定したパスが長過ぎます。
対処
インストール先として指定するパスは，64バイト以内で指定してください。

KAIB20104-E
データベースファイルの格納先として指定したパスに使用できない文字が含まれています。ファイルの格納先のパスは，次の文字で指定してください。
A～Z a～z 0～9 . _ ( ) 半角スペース
要因
データベースの格納先として指定したパスに使用できない文字が含まれています。
対処
データベースファイルの格納先として指定するパスは，次の文字で指定してください。
A～Z a～z 0～9 . _ ( ) 半角スペース

KAIB20105-E
64ビットアプリケーション用のフォルダ(＜フォルダ名＞)はデータベースの格納先として指定できません。ほかのフォルダを指定してください。
要因
64ビットアプリケーション用のフォルダは，データベースの格納先に指定できません。
対処
64ビットアプリケーション用のフォルダ以外のフォルダを指定してください。

KAIB20106-E
（Windowsの場合）
データベースファイルの格納先として指定するパスは，90バイト以内で指定してください。
（UNIXの場合）
Specify up to 90 bytes for the database file path.
要因
データベースファイルの格納先として指定したパスが長過ぎます。
対処
データベースファイルの格納先として指定するパスは，90バイト以内で指定してください。

KAIB20109-E
（Windowsの場合）
指定したIPv4アドレスまたはホスト名が長過ぎます。IPv4アドレスまたはホスト名は，32バイト以内で指定してください。
（UNIXの場合）
The IPv4 address or host name is too long. Specify up to 32 bytes for the IPv4 address or host name.
要因
指定したIPv4アドレスまたはホスト名が長過ぎます。
対処
IPv4アドレスまたはホスト名は，32バイト以内で指定してください。

KAIB20110-E
（Windowsの場合）
指定したIPv6アドレスに使用できない文字が含まれています。使用できる文字は次のとおりです。
A～F a～f 0～9 . :
（UNIXの場合）
An invalid character is included in the IPv6 address. Valid characters are:
A-F a-f 0-9 . :
要因
指定したIPv6アドレスが不正です。
対処
IPv6アドレスは，次の文字で指定してください。
A-F a-f 0-9 . :

KAIB20111-E
（Windowsの場合）
指定したIPv6アドレスが長過ぎます。IPv6アドレスは，47バイト以内で指定してください。
（UNIXの場合）
The IPv6 address is too long. Specify up to 47 bytes for the IPv6 address.
要因
指定したIPv6アドレスが長過ぎます。
対処
IPv6アドレスは，47バイト以内で指定してください。

KAIB20113-E
（Windowsの場合）
バックアップファイルの格納先として指定したパスに使用できない文字が含まれています。ファイルの格納先のパスは，次の文字で指定してください。
A～Z a～z 0～9 . _ ( ) 半角スペース
（UNIXの場合）
An invalid character is included in the backup file path. Valid characters are:
A-Z a-z 0-9 . _ ( ) and the space character.
要因
バックアップファイルの格納先として指定したパスに使用できない文字が含まれています。
対処
ファイルの格納先のパスは，次の文字で指定してください。
A～Z a～z 0～9 . _ ( ) 半角スペース

KAIB20114-E
（Windowsの場合）
バックアップファイルの格納先として指定するパスは，150バイト以内で指定してください。
（UNIXの場合）
Specify up to 150 bytes for the backup file path.
要因
バックアップファイルの格納先として指定したパスが長過ぎます。
対処
バックアップファイルの格納先として指定するパスは，150バイト以内 で指定してください。

KAIB20115-E
（Windowsの場合）
予期しないエラーが発生しました。Hitachi Command Suiteのインストールを中止します。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
（UNIXの場合）
An error occurred. Hitachi Command Suite installation will stop.
To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.
Contact Support Center, who may ask you to collect troubleshooting information.
要因
予期しないエラーが発生しました。
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIB20116-E
（Windowsの場合）
プロパティ（＜プロパティ名＞）は省略できません。HINST_DBDIRまたはHINST_IPADDRESSプロパティを指定してください。
（UNIXの場合）
The property (＜プロパティ名＞) cannot be omitted. Specify the HINST_DBDIR or HINST_IPADDRESS property.
要因
クラスタ環境でインストールする場合は，HINST_DBDIRまたはHINST_IPADDRESSプロパティは省略できません。
対処
HINST_DBDIRまたはHINST_IPADDRESSプロパティを指定してください。

KAIB20117-E
（Windowsの場合）
プロパティ（＜プロパティ名＞）の値が不正です。TRUEまたはFALSEを指定してください。
（UNIXの場合）
The property(＜プロパティ名＞) is invalid. Specify TRUE or FALSE.
要因
TRUEまたはFALSE以外の値が指定されました。
対処
TRUEまたはFALSEを指定してください。

KAIB20118-E
（Windowsの場合）
プロパティ（＜プロパティ名＞）の値が不正です。SMALL，MEDIUMまたはLARGEを指定してください。
（UNIXの場合）
The property(＜プロパティ名＞) is invalid. Specify SMALL, MEDIUM, or LARGE.
要因
SMALL，MEDIUMまたはLARGE以外の値が指定されました。
対処
SMALL，MEDIUMまたはLARGEを指定してください。

KAIB20119-E
（Windowsの場合）
プロパティ（＜プロパティ名＞）の値が不正です。SMALLまたはMEDIUMを指定してください。
（UNIXの場合）
The property(＜プロパティ名＞) is invalid. Specify SMALL or MEDIUM.
要因
SMALLまたはMEDIUM以外の値が指定されました。
対処
SMALLまたはMEDIUMを指定してください。

KAIB20120-E
（Windowsの場合）
プロパティ（＜プロパティ名＞）の値が不正です。指定したフォルダは使用できません。
（UNIXの場合）
The property(＜プロパティ名＞) is invalid. The specified folder cannot be used.
要因
HINST_INSTDIR，HINST_DBDIR，またはHINST_DBBACKUPDIRプロパティの値が不正です。指定したドライブにアクセスできない，またはドライブが存在しません。
対処
有効なドライブのパスを指定してください。

KAIB20121-E
インストール先にネットワークドライブは指定できません。
ローカルディスクを指定してください。
要因
インストール先にネットワークドライブを指定しています。
対処
インストール先にはローカルディスクを指定してください。

KAIB20122-E
データベースファイルの格納先にネットワークドライブは指定できません。
ローカルディスクを指定してください。
要因
データベースファイルの格納先にネットワークドライブを指定しています。
対処
データベースファイルの格納先にはローカルディスクを指定してください。

KAIB20123-E
データベースのバックアップファイル格納先にネットワークドライブは指定できません。
ローカルディスクを指定してください。
要因
データベースのバックアップファイル格納先にネットワークドライブを指定しています。
対処
データベースのバックアップファイル格納先にはローカルディスクを指定してください。

KAIB20200-E
（Windowsの場合）
Hitachi Command Suite共通コンポーネントのエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
（UNIXの場合）
An error for Hitachi Command Suite Common Components occurred.
To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.
Contact Support Center, who may ask you to collect troubleshooting information.
要因
Hitachi Command Suite共通コンポーネントのエラーが発生しました。
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIB20201-E
Hitachi Command Suite共通コンポーネントでエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。アンインストール終了後，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
アンインストール時に共通コンポーネントのエラーが発生しました。
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIB20204-E
（Windowsの場合）
データベースのバックアップ取得に失敗しました(＜要因＞)。インストールを中止します。
バックアップ先のフォルダの容量が不足しているおそれがあります。バックアップ先のフォルダの容量を確保するか，別のフォルダを指定して再度インストールしてください。
同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
（UNIXの場合）
Unable to backup the database(＜要因＞). The installation will stop.
Add space to the backup location and try again.
If this error happens again, to determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.
Contact Support Center, who may ask you to collect troubleshooting information.
要因
バックアップ先のフォルダの容量が不足しているおそれがあります。
対処
バックアップ先のフォルダの容量を追加し，再度インストールしてください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIB20205-E
データベースのバックアップ取得に失敗しました。インストールを中止します。サービスの停止が遅延しているおそれがあります。時間をおいてから再度インストールしてください。
同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
データベースのバックアップまたはエクスポート処理中にHiRDBのサービス起動または停止に失敗しました。
次の要因が考えられます。

管理サーバが稼働中であり，サービスの起動または停止が遅延している。

対処
時間をおいてから再度インストールしてください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIB20206-E
（Windowsの場合）
アンインストールが不完全な状態で終了しました。インストールされているHitachi Command Suite共通コンポーネントを使用する製品に影響が出るおそれがあります。原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
（UNIXの場合）
Unable to remove completely.
To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.
Contact Support Center, who may ask you to collect troubleshooting information.
要因
アンインストールが不完全な状態で終了しました。
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIB20207-E
Device ManagerのJDKの設定が失敗しました。hcmdschgjdkコマンドを実行して，再度JDKを設定してください。
要因
Device ManagerのJDKの設定が失敗しました。
対処
hcmdschgjdkコマンドを実行して，再度JDKを設定してください。

KAIB20208-E
（Windowsの場合）
ファイルの展開に失敗しました。
次の要因が考えられます。
・Hitachi Command Suite製品のプログラムが実行中である。
・インストール先のディスク容量が不足している。
・インストールメディアに異常がある。
上記に該当する場合，その問題を解決してから再度インストールし直してください。
それでも解決しない場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
（UNIXの場合）
Unable to extract files.
Causes:
- A Hitachi Command Suite program is running.
- The install location does not have enough space.
- There is a problem with the installation media.
If any of the above apply, resolve the problem and re-install the product. To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required. Contact Support Center, who may ask you to collect troubleshooting information.
要因
次の要因が考えられます。

Hitachi Command Suite製品のプログラムが実行中である。

インストール先のディスク容量が不足している。

インストールメディアに異常がある。

対処
要因に応じて，問題を解決してから再度インストールし直してください。
それでも解決しない場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIB20301-E
（Windowsの場合）
＜サーバ名＞サーバの初期化に失敗しました。
次のことを確認してください。
・Hitachi Command Suite製品で使用するポート番号がほかのプログラムで使用されていないか。
・仮想メモリーの容量が十分確保されているか。
・hcmdschgurl ＜コマンドオプション＞(Windowsの場合: /print,Unixの場合: -print)コマンドを実行すると，URLに＜ホスト名（IPアドレス）のタイプ＞(非クラスタ運用の場合:管理サーバのホスト名（IPアドレス）,クラスタ運用の場合:論理ホスト名)が表示されるか。
・管理サーバ上でホスト名が名前解決できるか。
（UNIXの場合）
Unable to initialize ＜サーバ名＞ server.
Verify that:
- The Hitachi Command Suite port is not used by management server programs.
- There is sufficient virtual memory.
- The URL displayed by the "hcmdschgurl コマンドオプション" command corresponds to ホスト名（IPアドレス）のタイプ.
- The host name of the management server can be resolved correctly.
要因
次の要因が考えられます。

Hitachi Command Suite製品で使用するポート番号が，管理サーバ上のほかのプログラムで使用されている。

管理サーバの仮想メモリーの容量が不足している。

Hitachi Command Suite製品のURLの設定が誤っている。

管理サーバの名前解決の設定に問題がある。

対処
要因に応じて，次の対処をしてください。

Hitachi Command Suite製品で使用するポート番号がほかのプログラムで使用されている場合
ポート番号が重複しているプログラムを同時に使用しないでください。または，ポート番号を変更してください。
ポート番号によっては，Hitachi Command Suite製品の設定を変更することで解決できます。Hitachi Command Suite製品が使用するポート番号については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

仮想メモリーの容量が不足している場合
仮想メモリーの容量を確保してください。

URLの設定が誤っている場合
hcmdschgurlコマンドにprintオプションを指定すると表示されるURLに，管理サーバのホスト名（IPアドレス）が設定されていることを確認してください。
設定されていない場合は，hcmdschgurlコマンドにchangeオプションを指定して，URLを変更してください。hcmdschgurlコマンドについては，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

名前解決の設定に問題がある場合
管理サーバのホストとローカルホストが，管理サーバ上で正しく名前解決できることを確認してください。クラスタ運用している場合は，論理ホスト名についても確認してください。

KAIB29000-E
The Hitachi Command Suite services cannot be started.
要因
Hitachi Command Suite製品のサービスの起動中に予期しないエラーが発生しました。
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIB29001-E
The Hitachi Command Suite services cannot be stopped.
要因
Hitachi Command Suite製品のサービスの停止中に予期しないエラーが発生しました。
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIB29002-E
Only ＜グループ名＞ group users can re-execute the command.
要因
管理者権限を持たないユーザーは実行できません。
対処
管理者権限を持つユーザーがこのコマンドを実行してください。

KAIB29003-E
Unable to find file ＜ファイル名＞.
要因
この操作に必要なファイルが見つかりません。
対処
Hitachi Command Suiteを上書きインストールしたあと，再度実行してください。
それでも解決しない場合，原因の究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIB29004-E
An error occurred.
To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.
Contact Support Center, who may ask you to collect troubleshooting information.
要因
予期しないエラーが発生しました。
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

3.4 KAIB30000～KAIB39999

Hitachi Command Suite製品のインストーラーに関するメッセージ（KAIB30000～KAIB39999）を次の表に示します。

表3-4 KAIB30000～KAIB39999：Hitachi Command Suite製品のインストーラーのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KAIB30200-I
You can run the program on the installation media.
要因
-
対処
-

KAIB30225-I
The SUNWj5rt package is installed.
要因
-
対処
-

KAIB30226-I
All required libraries are installed.
＜ライブラリ情報＞
要因
-
対処
-

KAIB30227-I
The Perl language package is installed.
要因
-
対処
-

KAIB30228-I
The kernel parameters are set.
要因
-
対処
-

KAIB31011-I
Run the Kill command.
要因
-
対処
-

3.5 KAIB40000～KAIB49999

Hitachi Command Suite製品のインストーラーに関するメッセージ（KAIB40000～KAIB49999）を次の表に示します。

表3-5 KAIB40000～KAIB49999：Hitachi Command Suite製品のインストーラーのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KAIB40001-W
The Hitachi Command Suite services cannot be stopped. Stopping these services may be delayed. Type y to retry.
If you cannot stop the services, to determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.
Contact Support Center, who may ask you to collect troubleshooting information.
Do you want to retry? (y/n)
要因
Hitachi Command Suite製品のサービスの停止に失敗しました。
システムが稼働中のため，サービスの停止が遅延しているおそれがあります。
対処
Hitachi Command Suite製品のサービスを停止する場合は「y」，中止する場合は「n」を入力してください。
サービスが停止できない場合，原因の究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIB40002-W
If you continue the installation, some code will be downgraded.
Do you want to continue? (y/n)
要因
インストールを継続した場合，幾つかの製品がダウングレードされます。
対処
ダウングレードして問題ない場合，yを入力してインストールを継続してください。中止する場合，nを入力してインストールを中止してください。

KAIB40004-W
Before installing the Hitachi Command Suite, set the kernel parameter. If the kernel parameter is set for another application, add the Hitachi Command Suite value to an existing setting.
After setting the kernel parameter, input y and continue.
Do you want to continue? (y/n)
要因
Hitachi Command Suiteのインストールに関する事前確認です。
対処
カーネルパラメーターを設定済みの場合はyを入力し，インストールを続行してください。カーネルパラメーターを設定していない場合は,nを入力してインストールを中止し，カーネルパラメーターを設定してください。

KAIB40007-W
The management server host name cannot be more than 32 characters. Modify the host name or specify an IP address in the installation window.
要因
インストール対象のサーバマシンに設定されているホスト名が，Hitachi Command Suiteに設定するホスト名の文字数を超えています。
対処
設定情報確認画面でeを入力し，「IPアドレス(ホスト名)項目」にIPアドレスを指定する，またはホスト名を32バイト以内に変更してください。

KAIB40008-W
SNMP Trap conflict:
The Hitachi Command Suite UDP port(162) for receiving SNMP Traps is in use by another application. If you continue with the installation, the Hitachi Command Suite SNMP Trap will be disabled.
Do you want to continue? (y/n)
要因
Device ManagerのSNMP Trap機能に使用するUDPポート(162)は，別のアプリケーションで使用されています。
対処
Device ManagerのSNMP Trap機能を有効にする場合，nを入力してインストールを中止し，別アプリケーションのポートを変更してください。Device ManagerのSNMP Trap機能を無効にして問題ない場合，yを入力してインストールを継続してください。

KAIB40009-W
The installer cannot start because there is insufficient disk space.
Disk: ＜ディスク＞, Available: ＜空き容量＞MB
要因
起動に必要な一時使用領域が不足しています。
対処
Device Manager，Tiered Storage Manager，Replication Managerのソフトウェア添付資料を参照して，必要な容量を確保してください。

KAIB40010-W
The removal function cannot start because there is insufficient disk space.
Disk: ＜ディスク＞, Required: ＜必要な容量＞MB, Available: ＜空き容量＞MB
要因
起動に必要な一時使用領域が不足しています。
対処
必要な容量を確保してください。

KAIB40200-W
Installation of Host Data Collector failed, because the required Java product for Host Data Collector is not installed. Install the Java product, and then try to install Host Data Collector again.
要因
Host Data Collectorが前提とするJava製品がインストールされていません。
対処
前提となるJava製品をインストールしたあと，Host Data Collectorをインストールしてください。前提となるJava製品については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

KAIB40201-W
Host Data Collector installation failed.
The JRE (Java Runtime Environment) specified for javapathlocation in the javaconfig.properties file cannot be used.
Check whether the JRE path specified for javapathlocation in the javaconfig.properties file is correct, and then retry the installation.
要因
javaconfig.propertiesファイルのjavapathlocationに指定したJavaが使用できません。
対処
javaconfig.propertiesファイルのjavapathlocationに，Java実行環境へのパスが正しく指定されているか確認し，再度インストールしてください。javapathlocationの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

KAIB40202-W
Host Data Collector removal failed.
The JRE (Java Runtime Environment) specified for javapathlocation in the javaconfig.properties file cannot be used.
Check whether the JRE path specified for javapathlocation in the javaconfig.properties file is correct, and then retry the removal.
要因
javaconfig.propertiesファイルのjavapathlocationに指定したJavaが使用できません。
対処
javaconfig.propertiesファイルのjavapathlocationに，Java実行環境へのパスが正しく指定されているか確認し，再度アンインストールしてください。javapathlocationの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

3.6 KAIB50000～KAIB59999

Hitachi Command Suite製品のインストーラーに関するメッセージ（KAIB50000～KAIB59999）を次の表に示します。

表3-6 KAIB50000～KAIB59999：Hitachi Command Suite製品のインストーラーのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KAIB50006-E
The installation path contains an invalid character.
Valid characters are:
A-Z a-z 0-9 _ /
Note that these directories cannot be specified:
- /usr
- /usr/local
- /var
- The root directory (/)
要因
インストール先として指定したパスに使用できない文字が含まれています。
対処
インストール先として指定するパスは，次の文字で指定してください。
A～Z a～z 0～9 _ /

KAIB50008-E
An invalid character is included in the database file path. Valid characters are:
A-Z a-z 0-9 . _ /
要因
データベースの格納先として指定したパスに使用できない文字が含まれています。
対処
データベースファイルの格納先として指定するパスは，次の文字で指定してください。
A～Z a～z 0～9 . _ /

KAIB50018-E
The property(＜指定したプロパティ＞) is invalid.
要因
指定したプロパティ値は無効です。
対処
シンタックスと有効なプロパティを確認してください。

KAIB50019-E
Syntax error.
Usage: install.sh [-s [property=value] ...]
-s silent mode
Possible properties (see manual for more details):
HINST_INSTDIR Installation directory [/opt/HiCommand]
HINST_DBDIR Database directory [/var/opt/HiCommand/database]
HINST_IPADDRESS Host name or IP address [`hostname`]
HINST_DBBACKUP (TRUE|FALSE) [TRUE]
HINST_DBBACKUPDIR Database backup directory [/var/opt/HiCommand/backup]
HINST_COMMONHEAP (SMALL|MEDIUM|LARGE) [LARGE]
HINST_HDVMHEAP (SMALL|MEDIUM|LARGE) [LARGE]
HINST_RUNSERVICE (TRUE|FALSE) [TRUE]
HINST_IGNORE_CAPACITY_CHECK (TRUE|FALSE) [FALSE]
HINST_IGNORE_NETWORKING_CHECK (TRUE|FALSE) [FALSE]
HINST_IGNORE_VIRTUAL_MEMORY_CHECK (TRUE|FALSE) [FALSE]
Example: install.sh -s HINST_INSTDIR=/opt/HiCommand
要因
シンタックスが誤っています。
対処
シンタックスと有効なプロパティを確認してください。

KAIB50020-E
The specified property value(＜指定したプロパティ値＞) is not in a valid format for the property(＜プロパティ名＞).
要因
指定したプロパティ値は無効です。
対処
シンタックスと有効なプロパティを確認してください。

KAIB50021-E
The specified property value(＜指定したプロパティ値＞) is too long for the property(＜プロパティ名＞).
要因
指定したプロパティ値が，長過ぎます。
対処
マニュアルを参照し，指定できるプロパティの長さを確認してください。

KAIB50023-E
An invalid character is included in the backup file path. Valid characters are:
A-Z a-z 0-9 _ /
要因
バックアップファイルの格納先として指定したパスに使用できない文字が含まれています。
対処
バックアップファイルの格納先として指定するパスは，次の文字で指定してください。
A-Z a-z 0-9 _ /

KAIB50024-E
The following kernel parameters are smaller than the minimum value.
＜設定情報＞
＜対処方法＞
要因
カーネルパラメーターが，下限値より小さいです。
対処
マニュアルを参照し，カーネルパラメーターを設定し直してください。

KAIB50025-E
The following shell limits are smaller than the minimum value.
＜設定情報＞
＜対処方法＞
要因
シェル制限が，下限値より小さいです。
対処
マニュアルを参照し，シェル制限を設定し直してください。

KAIB50026-E
The mount path contains an invalid character. Valid characters are:
A-Z a-z 0-9 _ /
要因
マウントパスに使用できない文字が含まれています。
対処
マウントパスは，次の文字で指定してください。
A～Z a～z 0～9 _ /

KAIB51001-E
The installer must be run by a root user. The installation will stop.
要因
root以外のユーザーはインストールできません。
対処
rootでログインし直してから，インストールしてください。

KAIB51002-E
Only root user can perform a removal. The removal will stop.
要因
root以外のユーザーはアンインストールできません。
対処
rootでログインし直してから，アンインストールしてください。

KAIB51003-E
Hitachi Command Suite cannot be installed in this OS version. Verify the supported OS versions for the Hitachi Command Suite.
要因
インストールを実行したOSのバージョンは未サポートであり，インストールできません。
対処
Hitachi Command SuiteがサポートするOSのバージョンを確認してください。

KAIB51004-E
This installer is version ＜OSまたはアーキテクチャ＞. Verify the installation media or installer.
要因
実行されたインストーラは，インストール先のOSまたはアーキテクチャに対応していません。
対処
インストールメディアまたは実行するインストーラと，サーバマシンとの対応を確認してください。

KAIB51005-E
Hitachi Command Suite cannot be installed in zones that are not global.
要因
非グローバル環境ではインストールできません。
対処
グローバル環境でインストールしてください。

KAIB51006-E
You must install the JDK.
要因
Hitachi Command Suiteが前提とするJDKがインストールされていません。
対処
JDKをインストールしてください。

KAIB51007-E
The installation media file cannot run. Verify the mount options with the mount command. If the "noexec" option is used, re-mount the installation media without the "noexec" option.
If you cannot resolve the problem, to determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.
Contact Support Center, who may ask you to collect troubleshooting information.
要因
インストールメディアをマウントしたときに，mountコマンドのnoexecオプションが指定されたおそれがあります。
対処
mountコマンドを実行して，インストールメディアのマウントオプションを確認してください。noexecオプションが指定されている場合は，noexecオプションを指定しないで再度マウントしてください。
それでも実行できない場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIB51008-E
Unable to run a file on the installation media. The installation media may be damaged.
To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.
Contact Support Center, who may ask you to collect troubleshooting information.
要因
インストールメディアが壊れているおそれがあります。
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIB51009-E
File "＜ファイル名＞", required for installation, cannot be read.
Causes include:
- The files on the installation media are insufficient, or you do not have execution permission.
- The name of the mount point includes a character other than one-byte alphanumeric characters or "_".
If you cannot resolve this problem, to determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.
Contact Support Center, who may ask you to collect troubleshooting information.
要因
インストールに必要なファイルを読み込めません。
次の要因が考えられます。

メディア上のファイルが不足している，または実行権限がない。

マウントポイントに半角英数字および"_"以外の文字が使用されている。

対処
要因に応じて，問題を解決してください。
それでも解決しない場合，原因の究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIB51010-E
Some required libraries are not installed. Install any missing libraries.
＜ライブラリ情報＞
Note: 32-bit libraries are required.
要因
前提ライブラリがインストールされていません。
対処
不足しているライブラリパッケージをインストールしてください。

KAIB51011-E
/usr/bin/perl does not exist. You must install the Perl 5 package.
要因
/usr/bin/perlがありません。
対処
Perl5のパッケージをインストールしてください。

KAIB51013-E
The removal has been canceled because you cannot use this directory. Specify another directory and try again.
要因
カレントディレクトリが削除対象のため，アンインストールを中止します。
対処
別のディレクトリに移動して再実行してください。

KAIB51014-E
Device Manager is installed in directory ＜インストール先＞. If Device Manager is installed in these directories, it cannot be upgraded:
- /usr
- /usr/local
- /var
Remove Device Manager and install Hitachi Command Suite in another location.
要因
Device Managerが次の場所にインストールされている場合，アップグレードインストールできません。

/usr

/usr/local

/var

対処
Device Managerをアンインストールしてから，Hitachi Command Suiteを別の場所にインストールしてください。

KAIB53007-E
The Hitachi Command Suite services cannot be stopped. Please wait for a while, and then try again.
If this error happens again, to determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.
Contact Support Center, who may ask you to collect troubleshooting information.
要因
Hitachi Command Suite製品のサービスの停止に失敗しました。
システムが稼働中のため，サービスの停止が遅延しているおそれがあります。
対処
しばらく待ってから再度実行してください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

4. KAICで始まるメッセージ

この章では，Device Managerに関するメッセージについて説明します。

この章の構成

4.1 KAIC00000～KAIC09999

4.2 KAIC10000～KAIC19999

4.3 KAIC20000～KAIC29999

4.4 KAIC30000～KAIC39999

4.5 KAIC40000～KAIC49999

4.6 KAIC60000～KAIC69999

4.7 KAIC70000～KAIC79999

4.8 KAIC90000～KAIC99999

4.1 KAIC00000～KAIC09999

Device Manager サーバに関するメッセージ（KAIC00000～KAIC09999）を次の表に示します。特に書き分けをしていない場合，「サーバ」は「Hitachi Command Suiteの管理サーバ」を指します。 メッセージテキストまたは説明に「サーバ管理者に連絡してください。」と記載されているメッセージが出力された場合は，Hitachi Command Suiteを使用するストレージ管理者に連絡してください。

表4-1 KAIC00000～KAIC09999：Device Manager サーバのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KAIC00000-E
特定不能なエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00001-E
特定不能なサーバエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00002-E
Device Managerサーバの初期化エラーです。
詳細は，"error.log"を参照してください。

KAIC00003-E
サーブレットがありません。
Device Managerがサポートしていないサーブレットを参照しました。

KAIC00004-E
リクエストの記述形式に誤りがあります。
リクエストの記述を見直してください。

KAIC00100-E
Device Managerサーバの初期化に失敗しました。: 不正なHTTP port 番号 "＜ポート番号＞" が指定されました。
Device Managerサーバのマニュアルを参照し，"server.properties"の値を確認した後，Device Managerサーバを再起動してください。

KAIC00101-E
Device Managerサーバの初期化に失敗しました。: 不正なHTTPS port 番号 "＜ポート番号＞" が指定されました。
Device Managerサーバのマニュアルを参照し，"server.properties"の値を確認した後，Device Managerサーバを再起動してください。

KAIC00102-E
Device Managerサーバの初期化に失敗しました。: 不正な document root directory "＜ディレクトリ名＞" が指定されました。
Device Managerサーバのマニュアルを参照し，"server.properties"の値を確認した後，Device Managerサーバを再起動してください。

KAIC00103-E
Device Managerサーバの初期化に失敗しました。: 不正な bind address "＜バインドアドレス＞" が指定されました。
Device Managerサーバのマニュアルを参照し，"server.properties"の値を確認した後，Device Managerサーバを再起動してください。

KAIC00104-E
Device Managerサーバの初期化に失敗しました。: サポート外のJREバージョン "＜JREバージョン＞" です。
使用しているJREのバージョンを確認し，Device Managerサーバを再起動してください。

KAIC00105-E
Device Managerサーバの初期化に失敗しました。: Servlet v2.2 クラスファイルの読み込みに失敗しました。
Servlet（JSDK v2.2+）が使用できることを確認し，Device Managerサーバを再起動してください。

KAIC00106-E
Device Managerサーバの初期化に失敗しました。: SNMP クラスファイルの読み込みに失敗しました。
Sun SNMP（JDMK）classes が使用できることを確認し，Device Managerサーバを再起動してください。

KAIC00107-E
Device Managerサーバの初期化に失敗しました。: サービスモジュールの読み込みに失敗しました。
本エラーは直前に発生しているエラーが直接の要因です。直前のエラーの対処方法に従ってください。対処後も繰り返しエラーが発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00108-E
Device Managerサーバの初期化に失敗しました。: Device Manager Server KeyStore エントリ "＜エントリ名＞" の読み込み中にエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00110-E
Device Managerサーバの起動に失敗しました。: データベースのチェック中に重大なエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00112-E
スレッド数の最大値 "＜maxThreadsの指定値＞" を超えました。
Device Managerサーバのマニュアルを参照し，"server.properties"の値を確認した後，Device Managerサーバを再起動してください。

KAIC00113-E
ServiceConnection の確立に失敗しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00114-E
HTTPサーバをポート番号 "＜ポート番号＞" で起動できませんでした。
"server.properties"の"server.http.port"を見直してください。

KAIC00115-E
HTTPSサーバをポート番号 "＜ポート番号＞" で起動できませんでした。
"server.properties"の"server.https.port"を見直してください。

KAIC00116-E
Device Managerサーバの初期化に失敗しました。: localhostのIPアドレスが解決できません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00120-E
コンフィグレーションファイル "server.properties" の読み込みに失敗しました。
コンフィグレーションファイル"server.properties"を確認し，Device Managerサーバを再起動してください。

KAIC00121-E
サーブレットのコンフィグレーションファイル "servlet.properties" の読み込みに失敗しました。
コンフィグレーションファイル"servlet.properties"を確認し，Device Managerサーバを再起動してください。

KAIC00123-E
MIME タイプファイルの読み込みに失敗しました。
コンフィグレーションファイル"mime.properties"を確認し，Device Managerサーバを再起動してください。

KAIC00124-E
Unixユーザー，グループ，またはrootディレクトリの変更で以下のエラーが発生しました。"＜エラーメッセージ＞" 。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00125-E
コンフィグレーションファイル "product.properties" の読み込みに失敗しました。
コンフィグレーションファイル"product.properties"を確認し，Device Managerサーバを再起動してください。

KAIC00126-E
プロパティファイル "＜ファイル名＞" の読み込みに失敗しました。エラーの詳細："＜エラーの詳細＞"
エラーの原因を取り除き，Device Managerサーバを再起動してください。対処後も繰り返しエラーが発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00150-E
Device Manager Server KeyStoreにエントリ名 "＜エントリ名＞" を見つけられません。
Device Managerサーバをセキュアモードで使用するにはDevice Manager Server KeyStoreにエントリーが必要です。

KAIC00180-E
共通コンポーネントがインストールされていません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00181-E
共通コンポーネントのインストール先設定に失敗しました。
"server.properties"の"server.base.home"を確認の上，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00182-E
共通コンポーネント位置情報取得に失敗しました。"＜メソッド名＞"
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00183-E
Provisioning Manager 起動処理でエラーが発生しました。"＜メソッド名＞"
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00184-E
ストレージシステムを管理するのに必要なディレクトリがありません。Device Managerの環境が不正です。（ディレクトリ名："＜ディレクトリ名＞"）
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00200-E
Device Managerサーバの初期化に失敗しました。: 不正なRMI port 番号 "＜ポート番号＞" が指定されました。
Device Managerサーバのマニュアルを参照し，"server.properties"の値を確認した後，Device Managerサーバを再起動してください。

KAIC00300-E
SNMP Trap受け付け用のポート "＜ポート番号＞" を確保できませんでした。そのポートはすでにほかのソフトウェアが使用しています。
そのポートを使用しているソフトウェアを終了させるか，"dispatcher.properties"の"server.dispatcher.daemon.receiveTrap"に false を設定し，Device Managerサーバを再起動してください。

KAIC00405-E
Eメール通知機能で，予期しないエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00407-E
メール送信処理でエラーが発生しました。（未送信メール：（あて先メールアドレス："＜あて先メールアドレス＞"），アラート：（messageID："＜アラートID＞"，number："＜番号＞"，type："＜タイプ＞"，source："＜発生元＞"，severity："＜重要度＞"，component："＜コンポーネント＞"，description："＜説明＞"，actionToTake："＜対処方法＞"，data："＜データ＞"，timeOfAlert："＜発生時刻＞"））
以下の環境と設定を見直してください。

SMTPサーバの起動状態と設定

ネットワークの状態

KAIC00408-E
SMTPサーバとの接続に失敗しました。（SMTPサーバ：（host："＜ホスト名またはIPアドレス＞"，port："＜ポート番号＞"），未送信メール：（あて先メールアドレス："＜あて先メールアドレス＞"），アラート：（messageID："＜アラートID＞"，number："＜番号＞"，type："＜タイプ＞"，source："＜発生元＞"，severity："＜重要度＞"，component："＜コンポーネント＞"，description："＜説明＞"，actionToTake："＜対処方法＞"，data："＜データ＞"，timeOfAlert："＜発生時刻＞"））
以下のメール送信に関する設定と環境を見直してください。

メール送信用のプロパティの設定値

SMTPサーバの起動状態と設定

ネットワークの状態

KAIC00409-E
認証に失敗したため，SMTPサーバに接続できませんでした。（SMTPサーバ：（host："＜ホスト名またはIPアドレス＞"，port："＜ポート番号＞"），未送信メール：（あて先メールアドレス："＜あて先メールアドレス＞"），アラート：（messageID："＜アラートID＞"，number："＜番号＞"，type："＜タイプ＞"，source："＜発生元＞"，severity："＜重要度＞"，component："＜コンポーネント＞"，description："＜説明＞"，actionToTake："＜対処方法＞"，data："＜データ＞"，timeOfAlert："＜発生時刻＞"））
SMTPサーバ側の設定で，該当するユーザーを認証できるようにしてください。また，SMTP認証ユーザー情報設定コマンドを使って，SMTP認証ユーザー情報（ユーザーIDおよびパスワード）を再設定してください。

KAIC00410-E
プロパティに指定された値が不正です。デフォルト値で動作します。（ファイル名："＜ファイル名＞"，プロパティ名："＜プロパティ名＞"，指定した値："＜指定した値＞"，デフォルト値："＜デフォルト値＞"）
デフォルト値の動作で問題なければ，対処の必要はありません。デフォルト値から変更する場合は，プロパティを正しく設定し，Device Managerサーバを再起動してください。

KAIC00411-E
SMTPサーバに接続するための認証用情報が設定されていません。SMTP認証をしないで，Eメールを送信します。
SMTP認証ユーザー情報設定コマンド（hdvmmodmailuser）を使って，SMTP認証ユーザー情報（ユーザーIDおよびパスワード）を設定してください。SMTP認証をしない場合は，対処の必要がありません。

KAIC00412-E
あて先メールアドレスが不正です。（ユーザーID："＜ユーザーID＞"，あて先メールアドレス："＜あて先メールアドレス＞"）このユーザーIDに対して，Eメールを送信しません。
ユーザー管理機能のプロファイルの編集ダイアログで，正しいアドレスを指定してください。

KAIC00413-E
テンプレートファイルがありません。（テンプレートファイルパス名："＜テンプレートファイルパス名＞"）デフォルトのテンプレートファイルを使用して，Eメールを送信します。
表示されたテンプレートファイルがあるかどうか確認してください。デフォルトのテンプレートファイルを使用する場合は，対処の必要はありません。

KAIC00414-E
テンプレートファイルの読み込みでエラーが発生しました。（テンプレートファイルパス名："＜テンプレートファイルパス名＞"，詳細情報："＜詳細情報＞"）デフォルトのテンプレートファイルを使用して，Eメールを送信します。
詳細情報を参照して，エラーの原因を取り除いてください。デフォルトのテンプレートファイルを使用する場合は，対処の必要はありません。

KAIC00415-E
テンプレートファイルのサイズが大き過ぎます。（テンプレートファイル名："＜テンプレートファイル名＞"，テンプレートファイルのサイズ（バイト数）："＜テンプレートファイルのサイズ（バイト数）＞"，ファイルサイズの上限（バイト数）："＜ファイルサイズの上限（バイト数）＞"）デフォルトのテンプレートファイルを使用して，Eメールを送信します。
テンプレートファイルの内容を見直して，サイズを小さくしてください。デフォルトのテンプレートファイルを使用する場合は，対処の必要はありません。

KAIC00416-E
無効なヘッダーがあります。（テンプレートファイル名："＜テンプレートファイル名＞"，行番号："＜行番号＞"，ヘッダー名："＜ヘッダー名＞"）デフォルトのテンプレートファイルを使用して，Eメールを送信します。
テンプレートファイル内に指定しているヘッダー名の文字列を見直してください。デフォルトのテンプレートファイルを使用する場合は，対処の必要はありません。

KAIC00417-E
指定されていないヘッダーがあります。（テンプレートファイル名："＜テンプレートファイル名＞"，ヘッダー名："＜ヘッダー名＞"）デフォルトのテンプレートファイルを使用して，Eメールを送信します。
テンプレートファイル内に指定しているヘッダーを見直してください。デフォルトのテンプレートファイルを使用する場合は，対処の必要はありません。

KAIC00418-E
同一のヘッダー名が複数回指定されています。（テンプレートファイル名："＜テンプレートファイル名＞"，行番号："＜行番号＞"，ヘッダー名："＜ヘッダー名＞"）デフォルトのテンプレートファイルを使用して，Eメールを送信します。
テンプレートファイル内に指定しているヘッダーを見直してください。デフォルトのテンプレートファイルを使用する場合は，対処の必要はありません。

KAIC00419-E
テンプレートファイルのヘッダー部分に無効な行があります。ヘッダー名とヘッダー内容は":"で区切ってください。（テンプレートファイル名："＜テンプレートファイル名＞"，行番号："＜行番号＞"）デフォルトのテンプレートファイルを使用して，Eメールを送信します。
テンプレートファイル中のエラーが発生した行に，区切り文字":"が含まれているか確認してください。デフォルトのテンプレートファイルを使用する場合は，対処の必要はありません。

KAIC00420-E
テンプレートファイルの1行の長さが長過ぎます。（テンプレートファイル名："＜テンプレートファイル名＞"，行番号："＜行番号＞"，検出された長さ（バイト数）："＜検出された長さ（バイト数）＞"，長さの上限（バイト数）："＜長さの上限（バイト数）＞"）デフォルトのテンプレートファイルを使用して，Eメールを送信します。
表示されたテンプレートファイルの内容を見直して，1行の長さを短くしてください。デフォルトのテンプレートファイルを使用する場合は，対処の必要はありません。

KAIC00422-E
入力したSMTP認証ユーザーIDが不正です。
1 ～ 64バイトの範囲内で，SMTP認証ユーザーIDを正しく入力してください。SMTP認証ユーザーIDに使用できるのは，次の文字です。
A ～ Z，a ～ z，0 ～ 9，-（ハイフン），_（アンダーバー），.（ピリオド）， ,（コンマ），@，!，#，$，%，&，'，(，)，*，+，=，?，^，|

KAIC00423-E
入力したSMTP認証パスワードが不正です。
0～ 64バイトの範囲内で，SMTP認証パスワードを正しく入力してください。SMTP認証パスワードに使用できるのは，次の文字です。
A ～ Z，a ～ z，0 ～ 9，-（ハイフン），_（アンダーバー），.（ピリオド）， ,（コンマ），@，!，#，$，%，&，'，(，)，*，+，=，?，^，|
パスワードは省略できます。

KAIC00424-E
Device ManagerのユーザーIDまたはパスワードが不正です。
正しいユーザーIDとパスワードを指定してください。

KAIC00425-E
入力したDevice Managerのユーザーは，コマンドを実行する権限がありません。
Device ManagerのAdmin権限を持つユーザーでコマンドを実行してください。

KAIC00426-E
内部エラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00427-E
コマンドの書式が不正です。
コマンドの書式を見直してください。

KAIC00428-E
テンプレートファイルにはヘッダー部分の終わりを示す空行がありません。（テンプレートファイル名："＜テンプレートファイル名＞"）デフォルトのテンプレートファイルを使用して，Eメールを送信します。
ヘッダー部分の末尾に空行を追加してください。デフォルトのテンプレートファイルを使用する場合は，対処の必要はありません。

KAIC00500-E
リクエスト中に不正なフォーマットのデータが含まれています。
リクエストを修正し，再実行してください。

KAIC00501-E
Device Managerサーバは指定されたストレージシステムをサポートしていません。説明="＜デバイス＞"
リクエスト中のIPアドレスを確認してください。IPアドレスに間違いがなければストレージシステムの構成エラーのおそれがあります。

KAIC00504-E
"＜名前＞"は予約語です。最上位の論理グループ名として使えません。
CLIまたはほかのクライアントが予約語（例：Unallocated）を使用しようとしました。最上位の論理グループに"Unallocated"あるいは"LUN Scan"という名前は使用できません。

KAIC00505-E
Device Managerサーバは指定したアレイファミリーをサポートしていません。
アレイファミリーを確認してください。

KAIC00506-E
ストレージシステムに対し，重複してLUN Scanしようとしました。
指定したストレージシステムはLUN Scan中ですので処理が終わるまでお待ちください。

KAIC00507-E
実行されたコマンド"＜コマンド名＞"は当APIバージョンではサポートしていません。
APIサポートバージョンを確認してください。

KAIC00508-E
実行されたコマンド"＜コマンド名＞"は当APIバージョンのアレイファミリー"＜アレイファミリー名＞"ではサポートしていません。
APIサポートバージョンを確認してください。

KAIC00509-E
このDevice ManagerサーバはAPIバージョン"＜バージョン＞"をサポートしていません。
APIサポートバージョンを確認してください。

KAIC00510-E
対象のストレージシステムは"＜ストレージシステムファミリー＞"というファミリーではありません。
指定が正しいかどうかを確認してください。

KAIC00511-E
ストレージシステム名称 "＜ストレージシステム名＞" は正しく定義されていません。
設定ファイルのストレージシステム名称の対応が正しいかどうかを確認してください。

KAIC00512-E
指定したストレージシステムはLUN Securityモードです。Device Managerではサポートしていません。
ストレージシステム上で有償オプションの構成が変更されている可能性があります。ストレージシステムを確認してください。

KAIC00513-E
リクエストで参照されているサーブレット名 "＜XMLサーブレット名＞" が，指定されたサーブレット "＜指定サーブレット名＞" と一致しません。
サーブレット名を確認してください。

KAIC00514-E
実行されたコマンド"＜指定API名＞"はDevice Managerサーバでサポートしていません。
API名を確認してください。

KAIC00515-E
実行したコマンド"＜コマンド名＞"はこのAPIバージョンでは指定したアレイファミリーをサポートしていません。
APIサポートバージョンを確認してください。

KAIC00516-E
Device Managerサーバは指定したアレイタイプをサポートしていません。
アレイタイプを確認してください。

KAIC00530-E
このDevice Managerサーバはこのストレージシステムに対するAPIバージョン"＜バージョン＞"での操作をサポートしていません。
APIサポートバージョンを確認してください。

KAIC00600-E
内部エラーが発生しました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00601-E
不正なパラメータを持つオブジェクトがあります。
オブジェクトを確認してください。

KAIC00604-E
共通コンポーネント ロギングサービスの初期化に失敗しました。
共通コンポーネントがインストールされていることを確認してください。

KAIC00700-E
内部エラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00800-E
内部エラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00801-E
内部エラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00802-E
Dynamic Link Manager起動中に内部エラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00805-E
NAS Manager起動中に内部エラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00806-E
NAS Manager起動に失敗しました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00807-E
起動に失敗しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00809-E
ホストエージェントとの通信失敗によって，指定されたプログラムが起動できません。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00810-E
指定されたプログラムを起動するのに必要なパラメータ "＜パラメータ名＞" がありません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00811-E
共通コンポーネントエラーによって，Device Managerが起動できません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00812-E
ファイルアクセスエラーによって，Device Managerが起動できません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00813-E
IPアドレス"＜IPアドレス＞"の装置への接続に失敗しました。NAS Managerが起動できません。
ネットワークの状態と装置の状態を確認してください。

KAIC00814-E
装置に対する正しいIPアドレスが見つからないため，NAS Managerが起動できません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00815-E
入出力エラーが発生したため，ライセンスの更新に失敗しました。
操作環境を確認してください。確認後にもエラーが繰り返し発生する場合には顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00816-E
入出力エラー発生によって，Device Managerが起動できません。
操作環境を確認してください。確認後にもエラーが繰り返し発生する場合には顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00817-E
入出力エラーが発生したため，起動できません。
操作環境を確認してください。確認後にもエラーが繰り返し発生する場合には顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00818-E
入出力エラー発生によって，NAS Managerが起動できません。
操作環境を確認してください。確認後にもエラーが繰り返し発生する場合には顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00819-E
"＜実行しようとした機能＞"の起動方法が正しくありません。
Device Manager Web Clientで"＜実行しようとした機能＞"を起動してください。

KAIC00820-E
"＜連携プログラム名(Disk Array Management ProgramまたはStorage Navigator Modular)＞"と連携するための設定が正しくありません。
Device Managerサーバのマニュアルを参照し，"＜連携プログラム名(Disk Array Management ProgramまたはStorage Navigator Modular)＞"と連携するための設定内容を見直してください。確認後もエラーが発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00821-E
Disk Array Management Program起動中に内部エラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00822-E
Disk Array Management Programの起動に失敗しました。Disk Array Management Programのサービスが正常に起動していない，またはlaunchapp.propertiesファイルおよびDisk Array Management Programのネットワークに関する設定が正しくないおそれがあります。
launchapp.propertiesファイルおよびDisk Array Management Programのネットワークに関する設定内容を見直してください。また，Disk Array Management Programのサービスが停止している場合は，起動してください。Storage Navigator Modularのサービスが起動している場合は，停止してください。その後もエラーが繰り返し発生する場合，またはこれらの対処がエラーの対処として適当でない場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00823-E
入出力エラー発生によって，Disk Array Management Program が起動できません。
操作環境を確認してください。確認後にもエラーが繰り返し発生する場合には顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00824-E
Disk Array Management Program 登録装置の削除に失敗しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00825-E
ラウンチに必要なパラメータが不正です。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00826-E
Disk Array Management Program サーバでエラーが発生しました。（エラーコード="＜DAMPサーバのエラーコード＞"，エラーメッセージ="＜DAMPサーバのエラーコードに対応したエラーメッセージ＞"）
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00827-E
"Disk Array Management Program"を使用するための設定がされていない，または正しくないおそれがあります。：対象ストレージシステムがDisk Array Management Programに登録されていない，または正しく登録されていません。"Disk Array Management Program"を使用するためにはDisk Array Management Programと連携するための設定が必要です。対象ストレージシステムがDisk Array Management Programに正しく登録されているか確認してください。
Device Managerサーバのマニュアルを参照し，Disk Array Management Programと連携するための設定を見直してください。確認後もエラーが発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00828-E
ストレージシステムに対してリフレッシュを実行していないため，起動できません。
ストレージシステムに対してリフレッシュを実行してください。

KAIC00829-E
Storage Navigator Modularの起動中に内部エラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00830-E
Storage Navigator Modularの起動中に予期しないエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00831-E
Storage Navigator Modularでエラーが発生しました。（エラーコード="＜Storage Navigator Modularのエラーコード＞"，エラーメッセージ="＜Storage Navigator Modularのエラーコードに対応したエラーメッセージ＞"）
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00832-E
"＜機能名(Physical ViewまたはStorage Navigator Modular)＞"を使用するための設定がされていない，または正しくないおそれがあります。：対象ストレージシステムがStorage Navigator Modularに登録されていない，または正しく登録されていません。"＜機能名(Physical ViewまたはStorage Navigator Modular)＞"を使用するためにはStorage Navigator Modularと連携するための設定が必要です。対象ストレージシステムがStorage Navigator Modularに正しく登録されているか確認してください。
Device Managerサーバのマニュアルを参照し，Storage Navigator Modularと連携するための設定を見直してください。確認後もエラーが発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00833-E
Storage Navigator Modularの起動に失敗しました。Storage Navigator Modularのサービスが正常に起動していない，またはlaunchapp.propertiesファイルおよびStorage Navigator Modularのネットワークに関する設定が正しくないおそれがあります。
launchapp.propertiesファイルおよびStorage Navigator Modularのネットワークに関する設定内容を見直してください。また，Storage Navigator Modularのサービスが停止している場合は，起動してください。Disk Array Management Programのサービスが起動している場合は，停止してください。その後もエラーが繰り返し発生する場合，またはこれらの対処がエラーの対処として適当でない場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00834-E
"＜機能名(Physical ViewまたはStorage Navigator Modular)＞"を使用するための設定がされていない，または正しくないおそれがあります。：Storage Navigator Modularにアクセスできません。(URL="＜アクセスURL＞")"＜機能名(Physical ViewまたはStorage Navigator Modular)＞"を使用するためにはStorage Navigator Modularと連携するための設定が必要です。Storage Navigator ModularへアクセスするためのURL，およびエイリアスの設定を見直してください。URLを設定する場合は，launchapp.propertiesファイルのlaunchapp.damp.urlプロパティを変更してください。エイリアスを設定する場合は，エイリアス情報設定コマンド（HWSAlias）を実行してください。設定を有効にするためには，共通コンポーネントおよびDevice Managerサーバを再起動してください。
Device Managerサーバのマニュアルを参照し，Storage Navigator Modularと連携するための設定を見直してください。確認後もエラーが発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00835-E
対象のストレージシステムはラウンチをサポートしていません。(マイクロコードバージョン="＜マイクロコードバージョン＞")
ストレージシステムのマイクロコードバージョンを確認してください。

KAIC00836-E
連携機能の登録に失敗しました(原因="＜原因＞")。少し時間をおいてから再度操作を行ってください。

ストレージシステムへのアクセスが競合している可能性があります。少し時間をおいてから再度操作を行ってください。再度操作を行ってもエラーが発生する場合は，"server.properties" ファイルの"server.http.host" に設定されている値が不正の可能性があります。Device Managerサーバのマニュアルを参照し，"server.http.host" の設定内容を見直してください。設定を変更した場合はDevice Manager サーバを再起動してください。

ストレージシステムとDevice Manager サーバの間にファイアウォールを構築している場合は設定を確認してください。

これらの対処を行ってもエラーが発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00837-E
ラウンチに失敗しました。指定したストレージシステムはすでに最大数のユーザーが登録されているので，ラウンチ専用ユーザーを登録できません。
ストレージシステムから不要なユーザーを削除したあと，再実行してください。

KAIC00838-E
ラウンチに失敗しました。ラウンチ専用ユーザーと同じユーザーIDがすでにストレージシステムに登録されています。
ストレージシステムから該当するユーザーを削除したあと，再実行してください。

KAIC00839-E
Storage Navigatorの起動中に内部エラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00840-E
ラウンチに失敗しました。ストレージシステム上で有償オプションの構成が変更されている可能性があります。
ストレージシステムに対してリフレッシュを実行したあと，再実行してください。

KAIC00841-E
ラウンチに失敗しました。連携設定されているStorage Navigator Modular（for Web）は，対象のストレージシステムをサポートしていません。
Storage Navigator Modular（for Web）のバージョンを確認してください。

KAIC00843-E
ラウンチに失敗しました。現在のDevice Managerサーバの設定では指定したストレージシステムに対するラウンチを実行できません。
指定したストレージシステムをIPv6のIPアドレスで管理している場合，server.propertiesファイルのserver.http.hostプロパティにIPv6のIPアドレス，またはホスト名を指定してください。

KAIC00850-E
An attempt to read a file has failed. The file does not exist or you do not have read permission for it. (file path = ＜file path＞)
Make sure that the file exists and that you have read permission for it, and then execute the setup tool again.

KAIC00851-E
An attempt to create a temporary file has failed. You do not have write permission or disk space is insufficient. (file path = ＜file path＞)
Make sure that you have write permission and that disk space is sufficient, and then execute the setup tool again.

KAIC00852-E
Configuration of the remote connection settings for the DBMS has failed. Disk space is insufficient.
Make sure disk space is sufficient, and then execute the setup tool again.

KAIC00853-E
Configuration of the remote connection settings for the DBMS has failed. An internal error occurred.
Contact the Support Center.

KAIC00854-E
Configuration of the remote connection settings for the DBMS has failed. Execution of an internal command failed. (executed command = ＜executed command＞)
Contact the Support Center.

KAIC00855-E
An error occurred while a value was being entered from standard input.
Execute the setup tool again.

KAIC00856-E
An internal error occurred while executing the Tuning Manager connection setup tool.
Contact the Support Center.

KAIC00857-E
ほかの製品との連携用データベースユーザーの設定処理中に，内部エラーが発生しました。
問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00858-E
Configuration of the remote connection settings for the DBMS has failed. Execution of an internal command failed. (executed command = ＜executed command＞, exit code = ＜exit code＞, command message = ＜command message＞)
Contact the Support Center.

KAIC00859-E
Configuration of the remote connection settings for the DBMS has failed. The Common Component service is running.
Stop the Common Component service, and then execute the setup tool again.

KAIC00860-E
指定されたストレージシステムはDevice Managerデータベースにありません。
ストレージシステムの指定を見直してください。

KAIC00861-E
ストレージシステムとの通信に失敗しました。
保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC00862-E
セッションが無効です。ログインからやり直してください。
ログインからやり直してください。

KAIC00870-E
The number of parameters is invalid. Check the specified parameters.
Check the specified parameters.

KAIC00871-E
The write permission for the config file "＜file-name＞" is not given to the user. Make sure that the write permission to the file is granted to the user.
Make sure that the write permission to the file is granted to the user.

KAIC00872-E
The user authentication for VMware ESX or VMware vCenter Server (＜specified-ipAddress-or-hostname＞) has failed. Make sure the specified parameters are correct and that the administrator permission is granted to the user.
Make sure the specified parameters are correct and that the administrator permission is granted to the user.

KAIC00873-E
The access to VMware ESX or VMware vCenter Server (＜specified-ipAddress-or-hostname＞) is failed. Make sure the specified parameters are correct and VMware ESX or VMware vCenter Server version is 4.0 or later, and then retry the operation. If this problem persists, contact the Support Center.
Make sure the specified parameters are correct and VMware ESX or VMware vCenter Server version is 4.0 or lator, and then retry the operation. If this problem persists, contact the Support Center.

KAIC00874-E
The command "＜command-name＞" execution has failed because another process is executing the command. The command cannot be executed more than once at the same time. Wait until the command execution is finished, and then try again.
Wait until the command execution is finished, and then try again.

KAIC00875-E
An unexpected error occurred. Contact the Support Center.
Contact the Support Center.

KAIC00876-E
The command "＜command-name＞" execution is failed. Retry the operation. If this problem persists, contact the Support Center.
Retry the operation. If this problem persists, contact the Support Center.

KAIC00880-E
The command execution is failed because an I/O error occurred. (error details = "＜error-details＞")
Verify the operating environment. If this problem continues, contact Support.

KAIC01000-E
特定不能なXMLエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC01001-E
XMLエラー：文法エラー<"＜XMLパーサのエラーメッセージ＞">です。
リクエスト記述を確認してください。

KAIC01003-E
XMLエラー：送信されたエンティティはXMLではありません。
リクエスト記述を確認してください。

KAIC01011-E
"＜属性名＞"パラメータの値"＜属性の値＞"が無効です。"＜属性のデータ型＞"タイプを入力してください。
"＜属性のデータ型＞"タイプの値を入力してください。

KAIC01012-E
XMLエラー：内部エラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC01013-E
XMLリクエスト中に不正なエレメント"＜エレメント名＞"が指定されています。
リクエスト記述を確認してください。

KAIC01014-E
XMLリクエスト中のエレメント"＜エレメント名＞"に不正なパラメータ"＜パラメータ名＞"が指定されています。
リクエスト記述を確認してください。

KAIC01015-E
XMLリクエスト中のエレメント"＜エレメント名＞"のパラメータ"＜パラメータ名＞"に不正な値が指定されています。
リクエスト記述を確認してください。

KAIC01016-E
XMLリクエスト中のエレメント"＜親エレメント名＞"に不正な子エレメント"＜子エレメント名＞"が指定されています。
リクエスト記述を確認してください。

KAIC01017-E
リクエストの実行に失敗しました。現在のライセンスでは，リクエストしたユーザーからのコマンドを実行できません。
このコマンドはCore Licenseで許可されているユーザーから実行してください。

KAIC01018-E
リクエストの実行に失敗しました。現在のライセンスでは，このコマンドを実行できません。
このコマンドはFull Licenseでなければ実行できません。

KAIC01019-E
ライセンスが不正です。
Full LicenseまたはCore Licenseを設定してください。

KAIC01021-E
コマンドオプション2の形式が不正です。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC01022-E
コマンドオプション2に名前 "＜オプション名＞" が複数指定されています。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC01023-E
XMLリクエストに失敗しました。ネットワークに障害が発生しているか，一時的にサーバの負荷が高くなっているおそれがあります。しばらくしてから，再度操作を実行してください。
しばらくしてから，再度操作を実行してください。同じエラーが何度も発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC01024-E
内部エラーが発生しました。"＜クラス名＞"クラスのインスタンスの生成，または起動に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC02001-E
重複したユーザーグループ名は認められません。
ユーザーグループ名を変更してください。

KAIC02002-E
指定されたユーザーグループはDevice Managerデータベース内に見つかりません。
ユーザーグループ名を確認してください。

KAIC02004-E
指定されたACLルールはDevice Managerデータベース内に見つかりません。
ACLルールIDを確認してください。

KAIC02006-E
ユーザーIDまたはユーザーパスワードが間違っています。
ユーザーIDまたはユーザーパスワードを確認してください。

KAIC02007-E
重複したユーザーIDは認められません。
Device Manager ACLデータベースには重複したユーザーIDを登録できません。ユーザーIDを変更してください。

KAIC02009-E
Device Managerデータベース内に該当するレコードが見つかりません。
対処の必要はありません。

KAIC02010-E
重複したレコードは認められません。
対処の必要はありません。

KAIC02011-E
ユーザー"＜ユーザーID＞"には実行中のリクエストがあります。ユーザーを削除できません。
実行中のリクエストが終了してから削除してください。

KAIC02012-E
指定されたユーザーグループをこのAPIバージョンで追加することはできません。
APIサポートバージョンを確認してください。

KAIC02013-E
このAPIバージョンでは指定されたユーザーグループにユーザーを追加することはできません。
APIサポートバージョンを確認してください。

KAIC02014-E
アクセス権限エラーです。
ユーザーのアクセス権限を確認してください。

KAIC02015-E
アクセス権限情報取得時に内部エラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC02016-E
指定された論理グループはすでに別のユーザーグループで使用されています。
ユーザーグループが未使用の論理グループを指定してください。

KAIC02017-E
指定されたユーザーグループにはすでに論理グループが関連づけられています。
既存の関連を削除し，再度論理グループとの関連づけを行ってください。

KAIC02018-E
指定されたユーザーグループにはユーザーが登録されています。
ユーザーグループからすべてのユーザーを削除し，再度コマンドを実行してください。

KAIC02019-E
指定された論理グループ下にユーザーグループが登録されています。
論理グループ下のすべてのユーザーグループを削除し，再度コマンドを実行してください。

KAIC02020-E
指定された論理グループにはユーザーグループが登録されています。
新たに論理グループを作成し，そこにパスを登録してください。

KAIC02021-E
ログインユーザーに権限のないObjectID "＜オブジェクトID＞"が指定されました。
ログインユーザーのACLルールを確認してください。

KAIC02022-E
ログインユーザーは指定されたホスト"＜ホスト名＞"の権限を持っていません。
ログインユーザーのACLルールを確認してください。

KAIC02023-E
ログインユーザーは権限外のLDEVを含むLUSEを削除できません。
ログインユーザーのACLルールを確認してください。

KAIC02024-E
権限外のLDEVにパスを追加することはできません。
ログインユーザーのACLルールを確認してください。

KAIC02025-E
権限外のLDEVに設定されたパスを削除することはできません。
ログインユーザーのACLルールを確認してください。

KAIC02026-E
ログインユーザーの権限ではストレージシステムを新規登録できません。
ストレージシステムの新規登録はGlobal Adminユーザーまたは Global Storage Adminユーザーで行ってください。

KAIC02027-E
ログインユーザーの権限ではストレージシステムを削除できません。
ストレージシステムの削除はGlobal Adminユーザーまたは Global Storage Adminユーザーで行ってください。

KAIC02028-E
ログインユーザーに権限のないオブジェクトが指定されました。
ログインユーザーのACLルールを確認してください。

KAIC02030-E
ユーザー"＜ユーザーID＞"には，このAPIに対する実行権限がありません。
ログインユーザーのACLルールを確認してください。

KAIC02032-E
ログインユーザーは，自分のロールを変更できません。
ログインユーザーの権限を確認してください。

KAIC02033-E
権限外のLDEVを用いたレプリケーションを操作することはできません。
ログインユーザーのACLルールを確認してください。

KAIC02034-E
ユーザーグループ名は無効です。25バイト以下にする必要があります。
ユーザーグループ名は25バイト以下で入力してください。

KAIC02035-E
指定されたACLルールは Device Managerデータベース内にすでに存在します。
ルールの指定を見直した後，再実行してください。

KAIC02036-E
削除対象のLDEVに関連するパスが論理グループ"＜論理グループ名＞"に登録されています。
削除対象のLDEVに関連するパスを論理グループから削除してください。

KAIC02037-E
指定されたユーザーIDはDevice Managerで予約されているため，本操作を実行することはできません。
ユーザーの指定を見直してください。

KAIC02038-E
Storage port "＜ホスト名＞" には権限を設定できません。
指定を見直してください。

KAIC02040-E
ビルトインユーザーグループは削除できません。
ユーザーグループの指定を見直してください。

KAIC02041-E
自分が属しているユーザーグループを削除できません。
ユーザーグループの指定を見直してください。

KAIC02042-E
ビルトインユーザーグループは変更できません。
ユーザーグループの指定を見直してください。

KAIC02043-E
自分が属しているユーザーグループを変更できません。
ユーザーグループの指定を見直してください。

KAIC02044-E
自分は削除できません。
ユーザーの指定を見直してください。

KAIC02045-E
共通ユーザー情報としてほかの製品でも使用されているユーザーは削除できません。
ユーザーの指定を見直してください。

KAIC02046-E
指定したユーザーに対しては要求された操作を実行できません。
ユーザーの指定を見直してください。

KAIC02047-E
指定したACLルールIDは無効です。削除できません。
ACLルールの指定を見直してください。

KAIC02048-E
指定したユーザーグループ名は予約されているので使用できません。
ユーザーグループの指定を見直してください。

KAIC02100-E
ログインユーザーはDevice Managerの機能を使用する権限がありません。
Device Managerの機能を使用できるユーザーで再実行してください。

KAIC02101-E
ログインユーザーはユーザーグループに属していないので，Device Managerの機能を使用できません。
Device Managerの機能を使用できるユーザーで再実行してください。

KAIC02150-E
権限のないジャーナルグループは使用できません。
リクエストを見直してから再実行してください。ジャーナルグループを使用するには，ジャーナルグループを構成するすべてのボリュームに対する権限が必要です。

KAIC02250-E
権限のないLDEVに関係する＜PP名(VolumeMigration)＞の移動プランは指定できません。
ログインユーザーのACLルールを確認してください。

KAIC02251-E
権限のないLDEVをソースボリュームに指定することはできません。
ログインユーザーのACLルールを確認してください。

KAIC02252-E
権限のないLDEVをターゲットボリュームに指定することはできません。
ログインユーザーのACLルールを確認してください。

KAIC02253-E
権限のないLDEVに対して，＜PP名(VolumeMigration)＞の予約ボリュームの設定および解除はできません。
ログインユーザーのACLルールを確認してください。

KAIC02500-E
共通ユーザー情報の操作時に特定不能なエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC02501-E
共通ユーザー管理機能でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC02502-E
ユーザーグループの情報に共通ユーザー情報と異なる部分を発見しました。
共通ユーザー情報が最新の情報を保持していないおそれがあります。Device Managerサーバを再起動してください。

KAIC02503-E
指定したユーザーは共通ユーザー情報に登録されていません。
ユーザーの指定を見直してください。

KAIC02504-E
指定したユーザーは共通ユーザー情報にすでに登録されています。
ユーザーの指定を見直してください。

KAIC02505-E
指定したユーザーグループは共通ユーザー情報に登録されていません。
ユーザーグループの指定を見直してください。

KAIC02506-E
指定したユーザーグループは共通ユーザー情報にすでに登録されています。
ユーザーグループの指定を見直してください。

KAIC02507-E
共通ユーザー管理機能を利用できません。
共通コンポーネントのサービスが起動しているかどうかを確認してください。

KAIC02508-E
この操作は不正です。実行できません。
操作を見直してください。

KAIC02509-E
外部認証サーバとの通信に失敗しました。
次の対処をしてください。
外部認証サーバがLDAPの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

StartTLSで通信するときは，SSLの設定を確認してください。

問題が解決しないときは，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

外部認証サーバがRADIUSの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsradiussecretコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

問題が解決しないときは，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC02510-E
＜リソース種別＞に対し、必要な権限がありません。以下のいずれかのロールが必要です。(＜ロール＞)
＜リソース種別＞に対し、以下のいずれかのロールが割り当てられていることを確認してください。(＜ロール＞)

KAIC02511-E
必要な権限がありません。以下のいずれかのロールが必要です。(＜ロール＞)
以下のいずれかのロールが割り当てられていることを確認してください。(＜ロール＞)

KAIC03000-E
特定不能なデータベースエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03001-E
指定したオブジェクトがDevice Managerのデータベース内に見つかりません。
指定したオブジェクトを確認してください。

KAIC03002-E
指定したオブジェクト名の変更はサポートされていません。
名前を変更するには対象となるオブジェクトを削除してから再登録してください。

KAIC03003-E
Device Managerデータベースへのアクセスができません。
内部エラーが発生しました。エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03004-E
データベースマネージャの操作は無効です。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03005-E
データベースのクエリ中にエラーが発生しました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03006-E
データベースの挿入時にエラーが発生しました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03007-E
データベースのアップデート中にエラーが発生しました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03008-E
データベースの削除中にエラーが発生しました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03009-E
データベースの"＜カラム名＞"カラムが結果の中に見当たりません。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03010-E
"＜カラム名＞"カラムのフォーマットの結果，データベースエラーが発生しました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03011-E
データベースとの接続に失敗しました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03012-E
データベース接続の切断に失敗しました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03013-E
データベーストランザクションのコミットに失敗しました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03014-E
データベーストランザクションのロールバックに失敗しました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03015-E
データベーストランザクションのコミットまたはロールバックに失敗しました。実行中の処理は中断されました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03016-E
項目のけた数が最大値を超えています。入力項目を確認してください。
入力した値を見直してください。

KAIC03017-E
データベースロックの競合によって，要求された更新処理のすべてまたは一部が失敗しました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03018-E
データベースのマイグレーション処理に失敗しました。（リターンコード="＜リターンコード＞"）
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03019-E
文字コードの変換処理が失敗しました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03020-E
空きページ解放コマンドの実行に失敗しました。（対象="＜解放対象＞"）
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03021-E
データベースの更新コマンドの追加に失敗しました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03022-E
Device Managerのサーバが使用するDBが閉塞しました。閉塞した部位は，共通コンポーネントです。サーバ管理者に連絡してください。
サーバ管理者に連絡してください。

KAIC03023-E
Device Managerのサーバが使用するDBが閉塞しました。閉塞した部位は，Device Managerのデータベースです。サーバ管理者に連絡してください。
サーバ管理者に連絡してください。

KAIC03050-E
テーブル "＜テーブル＞" のIDが上限を超えました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03051-E
データベースのアクセス時に"＜型名＞"型のマッピングを解決できません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03052-E
テーブル"＜テーブル名＞"（"＜キー＞"）の初期化を重複して行おうとしました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03100-E
Device Managerデータベースへの接続エラーです。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03140-E
内部エラーが発生しました。ストレージシステムの使用容量を算出できません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03141-E
内部エラーが発生しました。ホストエージェントのURLを取得できませんでした。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03143-E
内部エラーが発生しました。データベースからレプリケーション情報を取得できませんでした。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03144-E
内部エラーが発生しました。データベースからライセンスキー情報を取得できませんでした。（要因:"＜要因＞"）
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03145-E
内部エラーが発生しました。データベースからストレージシステムに関するレコードを削除できませんでした。（要因:"＜要因＞"）
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03146-E
内部エラーが発生しました。データベースからSMI-S Enabledストレージシステム情報の取得に失敗しました。（テーブル名:"＜テーブル名＞"）
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03147-E
内部エラーが発生しました。"＜テーブル名＞"テーブルの状態を管理する情報の取得に失敗しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03148-E
内部エラーが発生しました。"＜テーブル名＞"テーブルに設定する情報の取得に失敗しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03149-E
内部エラーが発生しました。データベースから仮想化サーバの情報の取得に失敗しました。（テーブル名:"＜テーブル名＞"）
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03150-E
内部エラーが発生しました。＜テーブル名＞テーブルに番号"＜番号＞"がありません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03402-E
共通コンポーネントへのログイン時に，通信エラーが発生しました。
共通コンポーネントの起動を確認後，再び実行してください。

KAIC03403-E
共通コンポーネントへのログインに失敗しました。アプリケーション "＜ApplicationName＞" はログインできません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03404-E
共通コンポーネントへのログイン時，認証に失敗しました。 "＜UserID＞"
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03405-E
共通コンポーネントへのログイン時に，共通コンポーネントでエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03406-E
共通コンポーネントデータベースへの接続時にエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03410-E
共通コンポーネントのデータベース操作時にエラーが発生しました。CIMError:"＜エラーコード＞"
共通コンポーネントデータベースとDevice Managerデータベースの間に不整合が発生したおそれがあります。"server.properties"ファイルの"server.base.initialsynchro"プロパティに"true"を設定し，Device Manager Serverを再起動してから本操作を実行してください。それでも発生する場合は顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03411-E
共通コンポーネントと同期するためのDevice Managerの情報取得に失敗しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03412-E
共通コンポーネントのデータベース更新時に内部エラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03414-E
Provisioning Manager共通コンポーネント連携機能で例外が発生しました。
"server.properties"ファイルの"server.base.initialsynchro"プロパティに"true"を設定してDevice Manager Serverを再起動してください。エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03415-E
Provisioning Manager共通コンポーネントデータベース更新時に例外が発生しました。共通コンポーネントデータベースとDevice Managerのデータベースの間に不整合がありました。
"server.properties"ファイルの"server.base.initialsynchro"プロパティに"true"を設定してDevice Manager Serverを再起動してください。

KAIC03416-E
共通コンポーネントデータベース更新後にDevice Managerデータベースのロールバックを実行しました。そのため共通コンポーネントデータベースとDevice Managerのデータベースの間に不整合が発生しました。
server.propertiesファイルのserver.base.initialsynchroプロパティにtrueを設定してDevice Managerを再起動してください。

KAIC03420-E
共通コンポーネントデータベースへの初期データ登録に失敗しました。
共通コンポーネントのサービスが起動しているかどうかを確認してください。

KAIC03421-E
共通コンポーネントとの同期に失敗しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03422-E
共通コンポーネントとの同期判定に失敗しました。"＜StartingState＞"
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03423-E
一覧表示用情報との同期に失敗しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03440-E
データベースへのアクセスユーザーIDとパスワードの取得に失敗しました。
共通コンポーネントが起動していることを確認してから，Device Managerサーバを再起動してください。エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03441-E
データベースの移行に失敗しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03500-E
ストレージシステムの追加またはリフレッシュ中にデータベースエラーが発生しました。再実行してください。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC03999-E
Device Managerデータベース機能の初期化エラーです。
サービスが起動しているかどうか，データベースファイルがあるかどうかを確認してください。確認後にもエラーが繰り返し発生する場合には顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC04000-E
"＜データベースの種類＞"データベースへのアクセスに失敗しました。
"＜データベースの種類＞"データベースに問題がないか確認してください。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC04001-E
指定したIPアドレス（ホスト名）"＜IPアドレス（ホスト名）＞"を解決できませんでした。
IPアドレス（ホスト名）の指定を見直してください。

KAIC04002-E
指定した"＜IPアドレス＞"は正しい＜プロトコル＞アドレスの形式ではありません。
指定を見直してください。

KAIC04100-E
内部エラーが発生しました。不正な形式のIPアドレス "＜IPアドレス＞" を検知しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC04211-E
Storage Navigator Modularの呼び出し中に例外が発生しました。（例外="＜スタックトレース＞"）
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC04212-E
Storage Navigator Modularのイベント履歴情報を取得中に例外が発生しました。（例外="＜スタックトレース＞"）
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC04213-E
Storage Navigator Modularでエラーが発生しました。（エラーコード="＜Storage Navigator Modularのエラーコード＞"，エラーメッセージ="＜Storage Navigator Modularのエラーコードに対応したエラーメッセージ＞"）
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05000-E
特定不能なエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05001-E
ストレージシステムでは"＜操作＞"操作をサポートしていません。
Device Managerサーバは指定されたストレージシステムへのリクエストをサポートしていません。

KAIC05002-E
内部エラーが発生しました。ストレージシステムとの通信プロトコルが不正です。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05003-E
ストレージシステムは"＜利用者名＞"によってロックされています。
ストレージシステムはほかの管理アプリケーション利用者によってロックされています。ネットワーク上のほかの管理アプリケーションがストレージシステムにアクセスしていないかどうかを確認してください。確認後にも繰り返しエラーが発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05004-E
ストレージシステムのロックの取得に失敗しました。
ネットワーク上のほかの管理アプリケーションがストレージシステムにアクセスしていないかどうかを確認してください。確認後にも繰り返しエラーが発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05005-E
"＜試行回数＞"回試行しましたが，SNMPロックの解除に失敗しました。
ネットワーク上のほかの管理アプリケーションがストレージシステムにアクセスしていないかどうかを確認してください。確認後にも繰り返しエラーが発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05008-E
ストレージシステムでの内部リフレッシュでSNMPエラーが発生しました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05009-E
SNMPによる情報取得に失敗しました。
繰り返しエラーが発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05010-E
指定した外部ボリューム"＜外部ボリュームの識別情報＞"は使用できません。
外部ボリュームの状態を確認してください。

KAIC05011-E
内部エラーが発生しました。DeviceIdentificationServiceが見つかりません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05012-E
アレイファミリー"＜アレイファミリー＞"は登録されていません。
トランスポート層に無効な構成が見つかりました。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05013-E
IPアドレス"＜IPアドレス＞"のストレージシステムからの認証情報取得中にエラーが発生しました。
デバイス構成情報のポーリング中にエラーが発生しました。エラーが繰り返し起こるならばストレージシステムに問題があるおそれがあります。

KAIC05014-E
Device Managerはストレージシステムに対する操作"＜操作＞"をサポートしていません。実行するにはマイクロコードのバージョンが"＜マイクロコードバージョン＞"以上である必要があります。
この操作を実行するにはマイクロコードをバージョンアップしてください。

KAIC05015-E
指定したアレイグループ"＜アレイグループ＞" は指定範囲外です。
ストレージシステムに対してリフレッシュを実行してください。

KAIC05016-E
指定したアレイグループ"＜アレイグループ＞"はすでにあります。
ストレージシステムに対してリフレッシュを実行してください。

KAIC05018-E
指定したPDEV"＜PDEV-ID＞"はすでに使用済みです。
ストレージシステムに対してリフレッシュを実行してください。

KAIC05019-E
指定したLDEV"＜デバイス番号＞"は指定範囲外です。
ストレージシステムに対してリフレッシュを実行してください。

KAIC05020-E
指定したLDEV"＜デバイス番号＞"はすでにあります。
ストレージシステムに対してリフレッシュを実行してください。

KAIC05022-E
指定したホストモードはストレージシステムで使用できないものです。ストレージシステムの種別の設定が実際と異なります。
正しい機種を指定してストレージシステムを追加し直す必要があります。影響が大きい場合，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05023-E
ストレージシステムに適用できないホストモードが指定されました。
ストレージシステムでサポートされているホストモードか確認してください。

KAIC05024-E
ストレージシステムの機能 "＜機能＞" がありません。
ストレージシステムの機能を確認してください。

KAIC05026-E
Device Managerは指定したストレージシステムをサポートしていないか，ストレージシステムの構成エラーのおそれがあります。
ストレージシステムの指定を見直してください。指定に間違いがなければ顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05027-E
現在の構成では指定されたLUを作成するために必要な数のdevNumがありません。
不要なLUを削除したあと，再実行してください。

KAIC05028-E
＜PP名(Dynamic Provisioning)＞で使用するアレイグループが指定されました。Device Managerでは，＜PP名(Dynamic Provisioning)＞で使用するボリュームの作成はできません。
アレイグループの指定を見直してください。

KAIC05029-E
現在の構成では，指定されたホストグループまたはiSCSIターゲットを作成するために必要なIDの数が足りません。
不要なホストグループまたはiSCSIターゲットを削除したあと，再実行してください。

KAIC05030-E
現在の構成では指定したエミュレーションタイプのLDEVを作成できません。
不要なLUを削除したあと，再実行してください。

KAIC05031-E
指定したエミュレーションタイプはそのアレイグループに指定できません。
アレイグループまたはエミュレーションタイプの指定を見直してください。

KAIC05032-E
エミュレーションタイプ "＜エミュレーションタイプ＞" のアレイグループにはLDEVを作成できません。
エミュレーションタイプの指定を見直してください。

KAIC05034-E
ストレージシステムの種別が正しくありません。
ストレージシステムの種別の指定を見直してください。

KAIC05035-E
指定したデバイス番号（devNum="＜デバイス番号＞"）にエミュレーションタイプ "＜エミュレーションタイプ＞" のLDEVを作成できません。
devNumまたはエミュレーションタイプの指定を見直してください。

KAIC05036-E
指定したデバイス番号（devNum="＜デバイス番号＞"）は使用できません。
devNumの指定を見直してください。

KAIC05037-E
Device Managerサーバが保持するストレージシステムの情報にストレージシステム側と異なる部分があります。ストレージシステムに対してリフレッシュを実行してください。ローカルユーザーの場合はシステム管理者に連絡してください。同じエラーが発生する場合，指定したデバイス番号（devNum="＜デバイス番号＞"）のLDEVがストレージシステム側で無効化されているおそれがあります。devNumの指定を見直して再実行してください。
Device Managerサーバが最新のストレージシステムの情報を保持していないおそれがあります。リフレッシュを実行したあと，再度実行してください。
同じエラーが発生する場合，指定したLDEVがストレージシステム側で無効化されているおそれがあります。無効化を解除したあとリフレッシュを実行するか，devNumの指定を見直して再度実行してください。

KAIC05040-E
このストレージシステムのマイクロコードバージョンではコマンドデバイスセキュリティの設定および解除をすることはできません。
コマンドデバイスセキュリティの設定および解除をするにはマイクロコードのバージョンアップが必要です。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05041-E
指定したSMI-S Enabledストレージシステムが見つかりません。
SMI-S Enabledストレージシステムの指定を見直してください。

KAIC05042-E
SMI-S Enabledストレージシステムが見つかりません。指定したSMI-Sプロバイダーは，Device ManagerがサポートしているSMI-S Enabledストレージシステムを管理していません。
SMI-Sプロバイダーの指定を見直してください。

KAIC05043-E
指定した仮想化サーバ管理プログラムまたは仮想化サーバが見つかりません。
仮想化サーバ管理プログラム，または仮想化サーバの指定を見直してください。

KAIC05044-E
仮想化サーバが見つかりません。指定した仮想化サーバ管理プログラムは，Device Managerがサポートしている仮想化サーバを管理していません。
仮想化サーバ管理プログラムの指定を見直してください。

KAIC05045-E
指定した仮想化サーバから取得した情報と，Device Managerデータベースの情報が一致していません。
Device Managerサーバから仮想化サーバを削除してから，仮想化サーバの情報を再登録してください。

KAIC05050-E
CLPR番号の設定に失敗しました。ほかのプロセスでCLPR番号を設定中です。しばらく時間をおいたあと，操作を再実行してください。
しばらく時間をおいたあと，操作を再実行してください。同じエラーが発生する場合は，Element ManagerまたはStorage Navigatorを使用してCLPRの設定を確認してください。

KAIC05051-E
CLPR番号の設定が完了しませんでした。しばらく時間をおいたあと，Element ManagerまたはStorage Navigatorを使用してCLPRの設定を確認してください。
しばらく時間をおいたあと，Element ManagerまたはStorage Navigatorを使用してCLPRの設定を確認してください。

KAIC05054-E
ストレージシステムに接続するパラメーター（IPアドレスまたは通信プロトコル）がStorage Navigator Modular 2で変更されています。IPアドレスと通信プロトコルを確認したあとに，ストレージシステムに対してリフレッシュを実行してください。
ストレージシステムへ接続する際のIPアドレスと通信プロトコルは，Storage Navigator Modular 2で設定した値と同じ値を使用する必要があります。ネットワーク接続環境や，ストレージシステムへ接続する際の通信プロトコルを確認してください。IPアドレスまたは通信プロトコルを指定してストレージシステムのリフレッシュを実行し，最新の構成情報を確認してください。

KAIC05056-E
ストレージシステムへの接続が失敗しました。指定したストレージシステムのタイプ，IPアドレス，マイクロプログラムバージョン，接続用ポートの設定，およびネットワークの状態を確認してください。
ストレージシステムの設定について，次の内容を確認してください。

タイプ

IPアドレス

マイクロプログラムバージョン

使用するポート（Device Manager サーバ側とストレージシステム側の両方）

ネットワークの状態

設定に誤りがなければ，ネットワークまたはストレージシステムの故障です。

KAIC05057-E
ストレージシステムへの接続が失敗しました。指定したストレージシステムのタイプ，IPアドレス，通信プロトコル，マイクロプログラムバージョン，接続用ポートの設定，およびネットワークの状態を確認してください。
ストレージシステムの設定について，次の内容を確認してください。

タイプ

IPアドレス

通信プロトコル

マイクロプログラムバージョン

使用するポート（Device Manager サーバ側とストレージシステム側の両方）

ネットワークの状態

設定に誤りがなければ，ネットワークまたはストレージシステムの故障です。

KAIC05060-E
ホストエージェントは"＜操作＞"操作をサポートしていません。
ホストの指定を見直してください。

KAIC05090-E
このストレージシステムのマイクロコードでは，指定された操作はできません。
指定された操作をするためにはマイクロコードのバージョンアップが必要です。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05100-E
内部エラーが発生しました。パラメータ"＜パラメータ＞"が見つからないためにトランスポートサービスの実行に失敗しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05101-E
内部エラーが発生しました。トランスポート接続の初期化に失敗しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05102-E
同じストレージシステムまたは同じSMI-Sプロバイダーに対するほかの処理を実行中です。しばらくしてから再実行してください。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05103-E
指定した仮想化サーバ管理プログラムまたは仮想化サーバに対して，ほかの処理を実行中です。しばらくしてから再実行してください。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05110-E
ファイルサーバ管理ソフトウェアでの処理実行中にエラーが発生しました。詳細情報を基に，ファイルサーバ管理ソフトウェアについて書かれたマニュアルを参照して，対処方法に従ってファイルサーバ管理ソフトウェアから対処してください。　詳細情報：（メッセージID："＜メッセージID＞"，メッセージ："＜詳細メッセージ＞"，原因："＜原因＞"，対処方法："＜対処方法＞"）
ファイルサーバ管理ソフトウェアについて書かれたマニュアルを参照して，対処方法に従ってファイルサーバ管理ソフトウェアから対処してください。

KAIC05111-E
ファイルサーバ管理ソフトウェアでの処理実行中に通信エラーが発生しました。詳細情報を基に，ファイルサーバ管理ソフトウェアについて書かれたマニュアルを参照して，対処方法に従ってファイルサーバ管理ソフトウェアから対処してください。　詳細情報：（メッセージID："＜メッセージID＞"，メッセージ："＜詳細メッセージ＞"，原因："＜原因＞"，対処方法："＜対処方法＞"）
ファイルサーバ管理ソフトウェアについて書かれたマニュアルを参照して，対処方法に従ってファイルサーバ管理ソフトウェアから対処してください。

KAIC05112-E
ファイルサーバ管理ソフトウェアでの処理実行中に予期しないエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05113-E
ファイルサーバ管理ソフトウェアとの通信でタイムアウトが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05114-E
WSDLファイルが見つかりません。原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。（保守情報 = "＜パス情報＞"）
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05115-E
接続先のファイルサーバは，指定したファイルサーバと異なります。接続先のファイルサーバのIPアドレスが正しいことを確認したあと，再実行してください。
接続先のファイルサーバのIPアドレスが正しいことを確認したあと，再実行してください。

KAIC05116-E
指定したファイルサーバはこの操作をサポートしていません。ファイルサーバのファームウェアバージョンを確認してください。
ファイルサーバのファームウェアバージョンを確認してください。

KAIC05117-E
ファイルサーバとの通信でタイムアウトが発生しました。ファイルサーバのIPアドレスが正しいことを確認してください。（エラーの詳細 = "＜HNASサーバから取得したエラー情報＞"）
ファイルサーバのIPアドレスが正しいことを確認してください。IPアドレスが正しい場合，ファイルサーバでの処理に時間が掛かっているおそれがあります。しばらくしてから再実行してください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05118-E
ファイルサーバでの認証に失敗しました。ユーザーIDおよびパスワードを確認したあと，再実行してください。（エラーの詳細 = "＜HNASサーバから取得したエラー情報＞"）
ユーザーIDおよびパスワードを確認したあと，再実行してください。

KAIC05119-E
ファイルサーバとの通信でエラーが発生しました。IPアドレスが誤っているか，認証情報が正しくないおそれがあります。ファイルサーバのIPアドレスおよび認証情報を見直したあと，再実行してください。IPアドレスと認証情報が正しい場合、ファイルサーバへのアクセスが集中しているおそれがあります。しばらくしてから再実行してください。（エラーの詳細 = "＜HNASサーバから取得したエラー情報＞"）
ファイルサーバのIPアドレスおよび認証情報を見直したあと，再実行してください。IPアドレスと認証情報が正しい場合、ファイルサーバへのアクセスが集中しているおそれがあります。しばらくしてから再実行してください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05120-E
ファイルサーバでの処理実行中にエラーが発生しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。（保守情報：エラーコード = "＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード = "＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで対処してください。

KAIC05121-E
ファイルサーバでの処理実行中に特定不能なエラーが発生したため，詳細情報を取得できませんでした。SMUでイベントログを確認してください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
SMUでイベントログを確認を確認してください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05122-E
ファイルサーバでの処理実行中にエラーが発生しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜ファイルサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。

KAIC05123-E
ファイルサーバとのSSL接続処理の初期化中にエラーが発生しました。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。（詳細情報： "＜エラー詳細情報＞"）
同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05124-E
ファイルサーバでの処理実行中に特定不能なエラーが発生しました。 同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05125-E
ファイルサーバでのファイルシステムの作成に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてからSMUで対処してください。（保守情報：エラーコード = "＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード = "＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてからSMUで対処してください。

KAIC05126-E
ファイルサーバでのファイルシステム作成処理実行中にエラーが発生しました。ファイルシステム（＜ファイルシステム名＞）の作成は完了しましたが，ファイルシステムのフォーマットに失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，フォーマット，マウントおよびオンデマンド容量割り当ての設定を実行してください。（保守情報：エラーコード = "＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード = "＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，フォーマット，マウントおよびオンデマンド容量割り当ての設定を実行してください。

KAIC05127-E
ファイルサーバでのファイルシステム作成処理実行中にエラーが発生しました。ファイルシステム（＜ファイルシステム名＞）の作成およびフォーマットは完了しましたが，ファイルシステムのマウントに失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，マウントおよびオンデマンド容量割り当ての設定を実行してください。（保守情報：エラーコード = "＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード = "＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，マウントおよびオンデマンド容量割り当ての設定を実行してください。

KAIC05128-E
ファイルサーバでのファイルシステム作成処理実行中にエラーが発生しました。ファイルシステム（＜ファイルシステム名＞）の作成，フォーマットおよびマウントは完了しましたが，ファイルシステムのオンデマンド容量割り当ての設定に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでファイルシステムの状態を確認し，オンデマンド容量割り当ての設定を実行してください。（保守情報：エラーコード = "＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード = "＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでファイルシステムの状態を確認し，オンデマンド容量割り当ての設定を実行してください。

KAIC05129-E
ファイルサーバでのファイルシステム情報の取得に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。（保守情報：エラーコード = "＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード = "＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。

KAIC05130-E
ファイルサーバでのストレージプール情報の取得に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。（保守情報：エラーコード = "＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード = "＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。

KAIC05131-E
ファイルサーバでのCIFS共有作成処理実行中にCIFS共有の作成に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで対処してください。（保守情報：エラーコード = "＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード = "＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで対処してください。

KAIC05132-E
ファイルサーバでのNFS共有作成処理実行中にNFS共有の作成に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで対処してください。（保守情報：エラーコード = "＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード = "＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで対処してください。

KAIC05133-E
ファイルサーバの構成情報取得に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで対処してください。（保守情報：処理 = "＜取得しようとした情報＞"，エラーコード = "＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード = "＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで対処してください。

KAIC05134-E
ファイルサーバでCIFS共有作成処理実行中にCIFS共有（＜CIFS共有名＞）のパス作成に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで該当するCIFS共有の状態を確認し，パスを設定してください。（保守情報：エラーコード = "＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード = "＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで該当するCIFS共有の状態を確認し，パスを設定してください。

KAIC05135-E
ファイルサーバでNFS共有作成処理実行中にNFS共有（＜NFS共有名＞）のパス作成に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで該当するNFS共有の状態を確認し，パスを設定してください。（保守情報：エラーコード = "＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード = "＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで該当するNFS共有の状態を確認し，パスを設定してください。

KAIC05136-E
ファイルサーバでのファイルシステム作成処理実行中にエラーが発生しました。ファイルシステムの作成，フォーマットは完了しましたが，ファイルシステム情報の取得に失敗したためマウントの完了を確認できませんでした。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，対処してください。（保守情報：エラーコード = "＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード = "＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，対処してください。

KAIC05137-E
ファイルサーバでのファイルシステム作成処理実行中にエラーが発生しました。ファイルシステムの作成，フォーマットは完了しましたが，マウントが完了しませんでした。詳細情報を基にSMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，対処してください。（詳細情報：ファイルシステムのステータス = "＜HNASサーバから取得したファイルシステムのステータス＞"）
詳細情報を基にSMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，対処してください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05138-E
ファイルサーバでの処理実行中にエラーが発生しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。

KAIC05139-E
ファイルサーバでの処理実行中に特定不能なエラーが発生しました。エラーの詳細情報を取得できませんでした。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05140-E
ファイルサーバでのファイルシステムの作成に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。

KAIC05141-E
ファイルサーバでのファイルシステムの作成に失敗しました。エラーの詳細情報を取得できませんでした。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05142-E
ファイルサーバでのファイルシステム作成処理実行中にエラーが発生しました。ファイルシステム（＜ファイルシステム名＞）の作成は完了しましたが，ファイルシステムのフォーマットに失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，フォーマット，マウントおよびオンデマンド容量割り当ての設定を実行してください。
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，フォーマット，マウントおよびオンデマンド容量割り当ての設定を実行してください。

KAIC05143-E
ファイルサーバでのファイルシステム作成処理実行中にエラーが発生しました。ファイルシステムの作成は完了しましたが，ファイルシステムのフォーマットに失敗しました。また、エラーの詳細情報を取得できませんでした。SMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，フォーマット，マウントおよびオンデマンド容量割り当ての設定を実行してください。（詳細情報：ファイルシステム名 = "＜ファイルシステム名＞"）
SMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，フォーマット，マウントおよびオンデマンド容量割り当ての設定を実行してください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05144-E
ファイルサーバでのファイルシステム作成処理実行中にエラーが発生しました。ファイルシステム（＜ファイルシステム名＞）の作成，フォーマットは完了しましたが，ファイルシステムのマウントに失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，マウントおよびオンデマンド容量割り当ての設定を実行してください。
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，マウントおよびオンデマンド容量割り当ての設定を実行してください。

KAIC05145-E
ファイルサーバでのファイルシステム作成処理実行中にエラーが発生しました。ファイルシステム（＜ファイルシステム名＞）の作成，フォーマットは完了しましたが，ファイルシステムのマウントに失敗しました。また、エラーの詳細情報を取得できませんでした。SMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，マウントおよびオンデマンド容量割り当ての設定を実行してください。
SMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，マウントおよびオンデマンド容量割り当ての設定を実行してください。

KAIC05146-E
ファイルサーバでのファイルシステム作成処理実行中にエラーが発生しました。ファイルシステム（＜ファイルシステム名＞）の作成，フォーマット，マウントは完了しましたが，ファイルシステムのオンデマンド容量割り当ての設定に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでファイルシステムの状態を確認し，オンデマンド容量割り当ての設定を実行してください。
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでファイルシステムの状態を確認し，オンデマンド容量割り当ての設定を実行してください。

KAIC05147-E
ファイルサーバでのファイルシステム作成処理実行中にエラーが発生しました。ファイルシステム（＜ファイルシステム名＞）の作成，フォーマット，マウントは完了しましたが，ファイルシステムのオンデマンド容量割り当ての設定に失敗しました。また、エラーの詳細情報を取得できませんでした。SMUでファイルシステムの状態を確認し，オンデマンド容量割り当ての設定を実行してください。
SMUでファイルシステムの状態を確認し，オンデマンド容量割り当ての設定を実行してください。

KAIC05148-E
ファイルサーバでのファイルシステム情報の取得に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。また、SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。また、SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。

KAIC05149-E
ファイルサーバでのファイルシステム情報の取得に失敗しました。また、エラーの詳細情報を取得できませんでした。SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。
Device Managerサーバは最新のファイルサーバの情報を保持していないおそれがあります。SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05150-E
ファイルサーバでのストレージプール情報の取得に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。また、SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。また、SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。

KAIC05151-E
ファイルサーバでのストレージプール情報の取得に失敗しました。また、エラーの詳細情報を取得できませんでした。SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。
Device Managerサーバは最新のファイルサーバの情報を保持していないおそれがあります。SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05152-E
ファイルサーバでのCIFS共有作成処理に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。

KAIC05153-E
ファイルサーバでのCIFS共有作成処理に失敗しました。エラーの詳細情報を取得できませんでした。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05154-E
ファイルサーバでのNFS共有作成処理に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。

KAIC05155-E
ファイルサーバでのNFS共有作成処理に失敗しました。エラーの詳細情報を取得できませんでした。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05156-E
ファイルサーバの構成情報取得に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。（保守情報：処理 = "＜取得しようとした情報＞")
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。

KAIC05157-E
ファイルサーバの構成情報取得に失敗しました。エラーの詳細情報を取得できませんでした。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。（詳細情報：処理 = "＜取得しようとした情報＞")
同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05158-E
ファイルサーバでのCIFS共有編集処理に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。

KAIC05159-E
ファイルサーバでのCIFS共有削除処理に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。

KAIC05160-E
ファイルサーバでのCIFS共有編集処理に失敗しました。エラーの詳細情報を取得できませんでした。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05161-E
ファイルサーバでのCIFS共有削除処理に失敗しました。エラーの詳細情報を取得できませんでした。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05162-E
ファイルサーバでのCIFS共有編集処理の実行中に，CIFS共有（＜CIFS共有名＞）のパス作成に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで該当するCIFS共有の状態を確認し，パスを設定してください。（保守情報：エラーコード = "＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード = "＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで該当するCIFS共有の状態を確認し，パスを設定してください。

KAIC05163-E
ファイルサーバでのCIFS共有編集処理の実行中に，CIFS共有の編集に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，詳細情報を基にSMUで対処してください。（保守情報：エラーコード = "＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード = "＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，詳細情報を基にSMUで対処してください。

KAIC05164-E
ファイルサーバでのCIFS共有削除処理の実行中に，CIFS共有の削除に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで対処してください。（保守情報：エラーコード = "＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード = "＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで対処してください。

KAIC05165-E
ファイルサーバでのNFS共有編集処理に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。

KAIC05166-E
ファイルサーバでのNFS共有削除処理に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。

KAIC05167-E
ファイルサーバでのNFS共有編集処理に失敗しました。エラーの詳細情報を取得できませんでした。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05168-E
ファイルサーバでのNFS共有削除処理に失敗しました。エラーの詳細情報を取得できませんでした。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05169-E
ファイルサーバでのNFS共有編集処理の実行中に，NFS共有（＜NFS共有名＞）のパス作成に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで該当するNFS共有の状態を確認し，パスを設定してください。（保守情報：エラーコード = "＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード = "＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで該当するNFS共有の状態を確認し，パスを設定してください。

KAIC05170-E
ファイルサーバでのNFS共有編集処理の実行中に，NFS共有の編集に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。（保守情報：エラーコード = "＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード = "＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。

KAIC05171-E
ファイルサーバでのNFS共有削除処理の実行中に，NFS共有の削除に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。（保守情報：エラーコード = "＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード = "＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。

KAIC05172-E
ファイルサーバでのCIFS共有の権限設定処理に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。

KAIC05173-E
ファイルサーバでのCIFS共有の権限設定処理に失敗しました。エラーの詳細情報を取得できませんでした。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05174-E
ファイルサーバでのCIFS共有（＜CIFS共有名＞）の権限設定処理に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。（保守情報：エラーコード = "＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード = "＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。

KAIC05175-E
ファイルサーバでのCIFS共有情報の取得に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。

KAIC05176-E
ファイルサーバでのCIFS共有情報の取得に失敗しました。また，エラーの詳細情報を取得できませんでした。SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。
Device Managerサーバは最新のファイルサーバの情報を保持していないおそれがあります。SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05177-E
ファイルサーバでのCIFS共有情報の取得に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。（保守情報：エラーコード = "＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード = "＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。

KAIC05178-E
ファイルサーバでのNFS共有情報の取得に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。

KAIC05179-E
ファイルサーバでのNFS共有情報の取得に失敗しました。また，エラーの詳細情報を取得できませんでした。SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。
Device Managerサーバは最新のファイルサーバの情報を保持していないおそれがあります。SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05180-E
ファイルサーバでのNFS共有情報の取得に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。（保守情報：エラーコード = "＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード = "＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。

KAIC05187-E
NFS共有("＜NFS共有名＞")が割り当てられたファイルシステムが変更され，データベースにある情報と異なるため，操作できません。SMUで同期操作を実行してDevice Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。
SMUで同期操作を実行してDevice Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。

KAIC05188-E
CIFS共有("＜CIFS共有名＞")が割り当てられたファイルシステムが変更され，データベースにある情報と異なるため，操作できません。SMUで同期操作を実行してDevice Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。
SMUで同期操作を実行してDevice Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。

KAIC05189-E
ファイルサーバでのCIFS共有の権限情報の取得に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。

KAIC05190-E
ファイルサーバでのCIFS共有の権限情報の取得に失敗しました。また，エラーの詳細情報を取得できませんでした。SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。
Device Managerサーバは最新のファイルサーバの情報を保持していないおそれがあります。SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05191-E
ファイルサーバでのCIFS共有の権限情報の取得に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。（保守情報：エラーコード = "＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード = "＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。

KAIC05192-E
ファイルサーバでのCIFS共有の権限処理中に，実行結果の取得に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。

KAIC05193-E
ファイルサーバでのCIFS共有の権限処理中に，実行結果の取得に失敗しました。SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。
Device Managerサーバは最新のファイルサーバの情報を保持していないおそれがあります。SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05194-E
ファイルサーバでのCIFS共有（＜CIFS共有名＞）の権限処理中に，実行結果の取得に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。（保守情報：エラーコード = "＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード = "＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。

KAIC05195-E
ファイルサーバでのCIFS共有の作成処理中に，権限情報の取得に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。

KAIC05196-E
ファイルサーバでのCIFS共有の作成処理中に，権限情報の取得に失敗しました。SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。
Device Managerサーバは最新のファイルサーバの情報を保持していないおそれがあります。SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05197-E
ファイルサーバでのCIFS共有（＜CIFS共有名＞）の作成処理中に，権限情報の取得に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。（保守情報：エラーコード = "＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード = "＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
Device Managerサーバは最新のファイルサーバの情報を保持していないおそれがあります。SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。

KAIC05198-E
ファイルサーバ操作の実行結果が取得できませんでした。しばらくしてから再実行してください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。（詳細情報：操作対象="＜操作対象＞"）
しばらくしてから再実行してください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05199-E
ファイルサーバでのパス情報が取得できませんでした。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。（保守情報：エラーコード="＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード="＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。

KAIC05200-E
IPアドレス"＜IPアドレス＞"でのSNMP接続の初期化に失敗しました。指定されたストレージシステムのタイプとIPアドレスが正しいか確認し，ネットワークの接続を確認してください。
指定されたIPアドレスでのSNMPの初期化でエラーが発生しました。ネットワーク接続エラー，またはストレージシステム上のSNMP構成エラーのおそれがあります。

KAIC05201-E
パラメーターが正しくありません。： "＜パラメーター＞"
パラメーターを見直してから再実行してください。

KAIC05202-E
ファイルサーバでのファイルシステム削除処理中にエラーが発生しました。ファイルシステム（＜ファイルシステム名＞）上のCIFS共有削除中にCIFS共有情報が取得できませんでした。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作をして，Device Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。（保守情報：エラーコード="＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード="＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作をして，Device Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。

KAIC05203-E
ファイルサーバでのファイルシステム削除処理中にエラーが発生しました。ファイルシステム（＜ファイルシステム名＞）上のCIFS共有削除中にCIFS共有情報が取得できませんでした。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作をして，Device Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作をして，Device Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。

KAIC05204-E
ファイルサーバでのファイルシステム削除処理中にエラーが発生しました。ファイルシステム（＜ファイルシステム名＞）上のCIFS共有削除中にCIFS共有情報が取得できませんでした。また，エラーの詳細情報を取得できませんでした。SMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，エラーの原因を取り除いたあと，再度実行してください。
SMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，エラーの原因を取り除いたあと，再度実行してください。

KAIC05205-E
ファイルサーバでのファイルシステム削除処理中にエラーが発生しました。ファイルシステム上のCIFS共有（＜CIFS共有名＞）の削除ができませんでした。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作をして，Device Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。（保守情報：エラーコード="＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード="＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作をして，Device Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。

KAIC05206-E
ファイルサーバでのファイルシステム削除処理中にエラーが発生しました。ファイルシステム上のCIFS共有（＜CIFS共有名,＞）の削除ができませんでした。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作をして，Device Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作をして，Device Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。

KAIC05207-E
ファイルサーバでのファイルシステム削除処理中にエラーが発生しました。ファイルシステム上のCIFS共有（＜CIFS共有名＞）の削除ができませんでした。また，エラーの詳細情報を取得できませんでした。SMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，エラーの原因を取り除いたあと，再度実行してください。
SMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，エラーの原因を取り除いたあと，再度実行してください。

KAIC05208-E
ファイルサーバでのファイルシステム削除処理中にエラーが発生しました。ファイルシステム（＜ファイルシステム名＞）上のNFS共有削除中にNFS共有情報が取得できませんでした。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作をして，Device Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。（保守情報：エラーコード="＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード="＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作をして，Device Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。

KAIC05209-E
ファイルサーバでのファイルシステム削除処理中にエラーが発生しました。ファイルシステム（＜ファイルシステム名＞）上のNFS共有削除中にNFS共有情報が取得できませんでした。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作をして，Device Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作をして，Device Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。

KAIC05210-E
ファイルサーバでのファイルシステム削除処理実行中にエラーが発生しました。ファイルシステム（＜ファイルシステム名＞）上に存在するNFS共有削除実行中にNFS共有情報の取得に失敗しました。また，エラーの詳細情報を取得できませんでした。SMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，エラーの原因を取り除いたあと，再度実行してください。
SMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，エラーの原因を取り除いたあと，再度実行してください。

KAIC05211-E
ファイルサーバでのファイルシステム削除処理中にエラーが発生しました。ファイルシステム上のNFS共有（＜NFS共有名＞）の削除ができませんでした。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作をして，Device Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。（保守情報：エラーコード="＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード="＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作をして，Device Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。

KAIC05212-E
ファイルサーバでのファイルシステム削除処理中にエラーが発生しました。ファイルシステム上のNFS共有（＜NFS共有名＞）の削除ができませんでした。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作をして，Device Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作をして，Device Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。

KAIC05213-E
ファイルサーバでのファイルシステム削除処理中にエラーが発生しました。ファイルシステム上のNFS共有（＜NFS共有名＞）の削除ができませんでした。また，エラーの詳細情報を取得できませんでした。SMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，エラーの原因を取り除いたあと，再度実行してください。
SMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，エラーの原因を取り除いたあと，再度実行してください。

KAIC05214-E
ファイルサーバでのファイルシステム削除処理中にエラーが発生しました。ファイルシステム（＜ファイルシステム名＞）上のCIFS/NFS共有削除は完了しましたが，ファイルシステムのアンマウントができませんでした。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作をして，Device Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。（保守情報：エラーコード="＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード="＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作をして，Device Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。

KAIC05215-E
ファイルサーバでのファイルシステム削除処理実行中にエラーが発生しました。ファイルシステム（＜ファイルシステム名＞）上に存在するCIFS/NFS共有削除は完了しましたが，ファイルシステムのアンマウントに失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作をして，Device Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作をして，Device Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。

KAIC05216-E
ファイルサーバでのファイルシステム削除処理中にエラーが発生しました。ファイルシステム（＜ファイルシステム名＞）上のCIFS/NFS共有削除は完了しましたが，ファイルシステムのアンマウントができませんでした。また，エラーの詳細情報を取得できませんでした。SMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，エラーの原因を取り除いたあと，再度実行してください。
SMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，エラーの原因を取り除いたあと，再度実行してください。

KAIC05217-E
ファイルサーバでのファイルシステム削除処理中にエラーが発生しました。ファイルシステム（＜ファイルシステム名＞）上のCIFS/NFS共有削除およびアンマウントは完了しましたが，ファイルシステムが削除できませんでした。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作をして，Device Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。（保守情報：エラーコード="＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード="＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作をして，Device Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。

KAIC05218-E
ファイルサーバでのファイルシステム削除処理中にエラーが発生しました。ファイルシステム（＜ファイルシステム名＞）上のCIFS/NFS共有削除およびアンマウントは完了しましたが，ファイルシステムが削除できませんでした。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作をして，Device Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作をして，Device Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。

KAIC05219-E
ファイルサーバでのファイルシステム削除処理中にエラーが発生しました。ファイルシステム（＜ファイルシステム名＞）上のCIFS/NFS共有削除およびアンマウントは完了しましたが，ファイルシステムが削除できませんでした。また，エラーの詳細情報を取得できませんでした。SMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，エラーの原因を取り除いたあと，再度実行してください。
SMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，エラーの原因を取り除いたあと，再度実行してください。

KAIC05220-E
ファイルサーバでのファイルシステム（＜ファイルシステム名＞）のオンデマンド容量割り当て設定ができませんでした。エラーの詳細は次のとおりです。"＜HNASサーバから取得したメッセージ＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作をして，Device Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。（保守情報：エラーコード="＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，リターンコード="＜HNASサーバから取得したリターンコード＞"）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作をして，Device Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。

KAIC05221-E
ファイルサーバでのファイルシステム（＜ファイルシステム名＞）のオンデマンド容量割り当て設定ができませんでした。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作をして，Device Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUで同期操作をして，Device Managerサーバと情報を同期したあと，再度実行してください。

KAIC05222-E
ファイルサーバでのファイルシステム（＜ファイルシステム名＞）のオンデマンド容量割り当て設定ができませんでした。また，エラーの詳細情報を取得できませんでした。SMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，エラーの原因を取り除いたあと，再度実行してください。
SMUで該当するファイルシステムの状態を確認し，エラーの原因を取り除いたあと，再度実行してください。

KAIC05223-E
ストレージプール（＜ストレージプール名＞）がサーバまたはクラスタにありません。SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期したあと，＜ストレージプール名＞の情報を確認してください。（詳細情報：エラーコード="＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，httpステータスコード="＜HNASサーバから取得したhttpステータスコード＞"）
SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期したあと，＜ストレージプール名＞の情報を確認してください。

KAIC05224-E
サーバまたはクラスタでの処理実行中にエラーが発生しました。また，エラーの詳細情報を取得できませんでした。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05225-E
サーバまたはクラスタでのストレージプール（＜変更前のストレージプール名＞）の編集に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。（詳細情報：＜詳細情報＞）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。

KAIC05226-E
サーバまたはクラスタでのストレージプール(＜ストレージプール名＞)の削除に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。（詳細情報：＜保守情報＞）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。

KAIC05227-E
サーバまたはクラスタでのストレージプールの削除処理中にエラーが発生しました。ストレージプール（＜ストレージプール名＞）の削除は完了しましたが，システムドライブ（ID=＜システムドライブID＞）のアクセス設定を"Denied"の状態にできませんでした。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでシステムドライブのアクセス設定を"Denied"の状態にしたあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてください。（保守情報：＜保守情報＞）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでシステムドライブのアクセス設定を"Denied"の状態にしたあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてください。

KAIC05228-E
サーバまたはクラスタでのストレージプール(＜ストレージプール名＞)のDeniedに失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでストレージプールをDeniedしたあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてください。（保守情報：＜保守情報＞）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでストレージプールをDeniedしたあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてください。

KAIC05229-E
サーバまたはクラスタでのシステムドライブ（ID=＜システムドライブのID＞）の認識解除（forget）に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでシステムドライブをforgetしてから，Device Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてください。（保守情報：＜保守情報＞）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでシステムドライブをforgetしてから，Device Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてください

KAIC05230-E
サーバまたはクラスタでのストレージプール(＜ストレージプール名＞)の作成に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。（詳細情報：＜詳細情報＞）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。

KAIC05231-E
サーバまたはクラスタでのストレージプール(＜ストレージプール名＞)の拡張に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。（詳細情報：＜詳細情報＞）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。

KAIC05232-E
サーバまたはクラスタでのストレージプール(＜ストレージプール名＞)に関連する情報の取得に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。（詳細情報：＜詳細情報＞）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。

KAIC05233-E
サーバまたはクラスタでのストレージプール（＜ストレージプール名＞）の作成に失敗しました。サーバまたはクラスタがストレージプールの作成に使用するシステムドライブ((ストレージシステム，ボリューム) ＝ ＜ストレージシステム名とボリューム＞)を認識できません。SMUでシステムドライブが認識されていることを確認してください。システムドライブが認識されていない場合は，ファイルサーバとストレージシステム間の構成および設定を見直してください。
SMUでシステムドライブが認識されていることを確認してください。システムドライブが認識されていない場合は，ファイルサーバとストレージシステム間の構成および設定を見直してください。

KAIC05234-E
サーバまたはクラスタでのストレージプール（＜ストレージプール名＞）の拡張に失敗しました。サーバまたはクラスタがストレージプールの拡張に使用するシステムドライブ((ストレージシステム，ボリューム) ＝ ＜ストレージシステム名とボリューム＞)を認識できません。SMUでシステムドライブが認識されていることを確認してください。システムドライブが認識されていない場合は，ファイルサーバとストレージシステム間の構成および設定を見直してください。
SMUでシステムドライブが認識されていることを確認してください。システムドライブが認識されていない場合は，ファイルサーバとストレージシステム間の構成および設定を見直してください。

KAIC05235-E
サーバまたはクラスタでのシステムドライブ（ID:＜システムドライブのID＞）の認識解除（forget）ができません。対象のシステムドライブがすでに認識解除されているおそれがあります。SMUを確認し，システムドライブがある場合はforgetしてください。
SMUを確認し，システムドライブがある場合はforgetしてください。

KAIC05236-E
サーバまたはクラスタでのストレージプール（＜ストレージプール名＞）の作成に失敗しました。ストレージプールの作成に使用するシステムドライブ（ID=＜システムドライブのIDのリスト＞）が使用できない状態です。該当するシステムドライブをSMUで確認し，OK状態であることを確認したあと，再操作してください。
該当するシステムドライブをSMUで確認し，OK状態であることを確認したあと，再操作してください。

KAIC05237-E
サーバまたはクラスタでのストレージプール(＜ストレージプール名＞)の拡張に失敗しました。ストレージプールの拡張に使用するシステムドライブ(ID=＜システムドライブのIDのリスト＞)が使用できない状態です。該当するシステムドライブをSMUで確認し，OK状態であることを確認したあと，再操作してください。
該当するシステムドライブをSMUで確認し，OK状態であることを確認したあと，再操作してください。

KAIC05238-E
サーバまたはクラスタでのシステムドライブ（ID:＜システムドライブのID＞）の認識解除（forget）に失敗しました。対象のシステムドライブはforgetできない状態です。SMUで，該当するシステムドライブの状態が"Not Present"であることを確認したあと，forgetしてください。
SMUで，該当するシステムドライブの状態が"Not Present"であることを確認したあと，forgetしてください。

KAIC05239-E
サーバまたはクラスタでのストレージプール(＜ストレージプール名＞)の作成処理の実行中に，システムドライブ(ID=＜システムドライブのID＞)の＜superflushまたは，allowed＞の設定に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。（保守情報：＜保守情報＞）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。

KAIC05240-E
サーバまたはクラスタでのストレージプール(＜ストレージプール名＞)の拡張処理の実行中に，システムドライブ(ID=＜システムドライブのID＞)の＜superflushまたは，allowed＞の設定に失敗しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。（保守情報：＜保守情報＞）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。

KAIC05241-E
システムドライブ(＜システムドライブ名＞)はサーバまたはクラスタに存在しません。SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期したあと，＜システムドライブ名＞の情報を確認してください。（詳細情報：エラーコード="＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，httpステータスコード="＜HNASサーバから取得したhttpステータスコード＞"）
SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期したあと，＜システムドライブ名＞の情報を確認してください。

KAIC05242-E
ファイルサーバ(＜ファイルサーバ名＞)の情報が取得できません。SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期したあと，＜ファイルサーバ名＞の情報を確認してください。（詳細情報：エラーコード="＜HNASサーバから取得したエラーコード＞"，httpステータスコード="＜HNASサーバから取得したhttpステータスコード＞"）
SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期したあと，＜ファイルサーバ名＞の情報を確認してください。

KAIC05243-E
サーバまたはクラスタでのストレージプール（＜ストレージプール名＞）の作成処理中にエラーが発生しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" SMUで，ストレージプールが作成されているか確認してください。作成されていない場合は，システムドライブの自動グループの設定に失敗しているおそれがあります。ファイルサーバのオンラインヘルプを参照して，システムドライブの自動グループに必要な構成を確認してください。必要な構成の条件を満たしていない場合，ファイルサーバのCLIを使用してシステムドライブグループの構成を変更したあと，再実行してください。（保守情報：＜保守情報＞）
SMUで，ストレージプールが作成されているか確認してください。作成されていない場合は，システムドライブの自動グループの設定に失敗しているおそれがあります。ファイルサーバのオンラインヘルプを参照して，システムドライブの自動グループに必要な構成を確認してください。必要な構成の条件を満たしていない場合，ファイルサーバのCLIを使用してシステムドライブグループの構成を変更したあと，再実行してください。

KAIC05244-E
サーバまたはクラスタでのストレージプール（＜ストレージプール名＞）の拡張処理中にエラーが発生しました。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" SMUで，ストレージプールが拡張されているか確認してください。拡張されていない場合は，システムドライブの自動グループの設定に失敗しているおそれがあります。ファイルサーバのオンラインヘルプを参照して，システムドライブの自動グループに必要な構成を確認してください。必要な構成の条件を満たしていない場合，ファイルサーバのCLIを使用してシステムドライブグループの構成を変更したあと，再実行してください。（保守情報：＜保守情報＞）
SMUで，ストレージプールが拡張されているか確認してください。拡張されていない場合は，システムドライブの自動グループの設定に失敗しているおそれがあります。ファイルサーバのオンラインヘルプを参照して，システムドライブの自動グループに必要な構成を確認してください。必要な構成の条件を満たしていない場合，ファイルサーバのCLIを使用してシステムドライブグループの構成を変更したあと，再実行してください。

KAIC05245-E
チャンクサイズを取得できませんでした。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再実行してください。（保守情報：＜保守情報＞）
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再実行してください。

KAIC05246-E
サーバまたはクラスタでのストレージプール（＜ストレージプール名＞）の作成に失敗しました。サーバまたはクラスタがストレージプールの作成に使用するシステムドライブの情報を取得できません。ポートの初期化に時間が掛かっているおそれがあります。しばらく待ったあと，再実行してください。エラーが繰り返し発生する場合は，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
しばらく待ったあと，再実行してください。エラーが繰り返し発生する場合は，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05247-E
サーバまたはクラスタでのストレージプール（＜ストレージプール名＞）の拡張に失敗しました。サーバまたはクラスタがストレージプールの拡張に使用するシステムドライブの情報を取得できません。ポートの初期化に時間が掛かっているおそれがあります。しばらく待ったあと，再実行してください。エラーが繰り返し発生する場合は，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
しばらく待ったあと，再実行してください。エラーが繰り返し発生する場合は，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05251-E
指定されたボリュームは，すでにほかの＜PP名(VolumeMigration)＞の移動プランで使用されています。
ボリュームの指定を見直してください。

KAIC05252-E
指定された＜PP名(VolumeMigration)＞の移動プランはストレージシステムにありません。
指定を見直してください。

KAIC05254-E
指定された＜PP名(VolumeMigration)＞の移動プランは，移動が終了していないので削除できません。
指定を見直してください。

KAIC05255-E
指定された＜PP名(VolumeMigration)＞のマイグレーションプランは，移動中でないためキャンセルできません。
指定を見直してください。

KAIC05256-E
ファイルサーバでのパス情報が取得できませんでした。エラーの詳細は次のとおりです。"＜エラーの詳細＞" エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。
エラーの詳細を基に，エラーの原因を取り除いてください。

KAIC05257-E
ファイルサーバでのパス情報が取得できませんでした。エラーの詳細情報を取得できませんでした。しばらくしてから再実行してください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
しばらくしてから再実行してください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05300-E
特定不能なエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05302-E
ストレージシステムとの通信に使用するライブラリ読み込みに失敗しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05303-E
ストレージシステムへのログインに失敗しました。指定されたユーザーID／ユーザーパスワードが正しいか確認してください。また，ストレージシステムに登録されているアカウントが有効であるかを確認してください。
ユーザーIDとユーザーパスワードが有効なものかどうかを確認し，再実行してください。Hitachi AMSおよびHitachi SMSの場合は，アドバンスドセキュリティモードを変更するとストレージシステムに登録されていたアカウントが初期化されます。この場合は，Hitachi Storage Navigator Modular 2でアカウントを作成し，再実行してください。

KAIC05304-E
ストレージシステムを管理するために必要な権限が割り当てられていません。
ストレージシステムを管理するために必要な権限が割り当てられていることを確認してください。確認後も繰り返しエラーが発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05305-E
ネットワーク上のほかの管理アプリケーションがストレージシステムの構成を変更しています。
ネットワーク上のほかの管理アプリケーションがストレージシステムの構成を変更していないことを確認してください。確認後も繰り返しエラーが発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05306-E
指定したPDEVは連続していません。
連続したPDEVを指定してください。

KAIC05307-E
PDEV数"＜PDEV数＞"が"＜RAIDタイプ＞"のタイプに合っていません。
RAIDタイプに適したPDEV数を指定してください。

KAIC05308-E
LDEVを削除できません。最後に作成されたLDEVしか削除できません。最後に作成されたLDEVは"＜デバイス番号＞"です。
最後に作成されたLDEVしか削除できません。最後に作成されたLDEVは"＜デバイス番号＞"です。

KAIC05310-E
ストレージシステムへの接続が失敗しました。指定されたストレージシステムのタイプとIPアドレスが正しいか確認し，ネットワークの接続を確認してください。
ストレージシステムのタイプとIPアドレスおよびストレージシステム接続ポート番号が正しいか確認してください。指定に誤りがなければ，ネットワークまたはストレージシステムの故障です。

KAIC05311-E
これ以上ストレージシステムにスペアドライブを追加できません。
ほかのスペアドライブを解除してから再実行してください。

KAIC05312-E
指定されたストレージシステムへこれ以上はコマンドデバイスを追加できません。
指定できるコマンドデバイスの最大数は二つです。不要なコマンドデバイスを削除した後，再実行してください。

KAIC05313-E
ストレージシステムのマイクロコードが実行した API をサポートしていません。
ストレージシステムのマイクロバージョンを確認してください。

KAIC05314-E
指定されたRAIDタイプが不正です。
設定内容を見直してください。

KAIC05315-E
Device Managerサーバは指定したストレージシステムをサポートしていません。
指定したストレージシステムがDevice Managerでサポートされているか確認してください。

KAIC05350-E
指定したIPアドレス（＜IPアドレス＞）で検出された仮想化サーバの名称（＜ホスト名＞）が，Device Managerに登録されている別のホストの名称と重複しています。
ホスト名を見直し，必要に応じてホスト名を変更してから，再実行してください。

KAIC05381-E
このDevice ManagerはLUN Managementオプションをサポートしていません。
このストレージシステムのオプションリストを確認してください。

KAIC05390-E
ポート"＜Port名＞"はストレージシステム上にありません。
ポートを確認してください。

KAIC05391-E
コントローラ"＜コントローラ番号＞"はストレージシステム上にありません。
コントローラー番号を確認してください。

KAIC05392-E
ホストストレージドメイン"＜ホストグループ番号＞"はストレージシステム上にありません。
ホストストレージドメインを確認してください。

KAIC05393-E
このストレージシステムのマイクロコードバージョンでは指定されたポートオプション "＜ポートオプション名＞"を設定することはできません。
指定されたポートオプションを設定するにはマイクロコードのバージョンアップが必要です。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05394-E
ストレージシステムのログインに失敗しました。すでにほかのユーザーがログインしています。しばらくしてから再実行してください。Physical View，Storage Navigator Modular for webまたはStorage Navigator Modular 2を開いている場合は，画面を閉じて再実行してください。
しばらくしてから再実行してください。Physical View，Storage Navigator Modular for webまたはStorage Navigator Modular 2を開いている場合は，画面を閉じてから再実行してください。

KAIC05395-E
ユーザーの登録に失敗しました。すでに最大数のユーザーが登録されています。
ストレージシステムから不要なユーザーを削除したあと，再実行してください。

KAIC05396-E
ユーザーの登録に失敗しました。指定したユーザーIDはすでに登録されています。
指定したユーザーIDまたはパスワードを見直してから再実行してください。

KAIC05400-E
IPアドレス"＜IPアドレス＞"のストレージシステムへの接続に失敗しました。指定されたストレージシステムのタイプとIPアドレス，およびユーザーID／ユーザーパスワードが正しいかどうかを確認し，ネットワークの接続を確認してください。
HTTP接続に失敗しました。指定されたストレージシステムのタイプとIPアドレス，およびユーザーID／ユーザーパスワードが正しいか確認し，ネットワークの接続を確認してください。

KAIC05401-E
指定したストレージシステムからのデータ取得に失敗しました。指定されたユーザーID／ユーザーパスワードが正しいか確認し，ネットワークの接続を確認してください。
ネットワーク接続状態やストレージシステムへ接続する際のユーザーID／ユーザーパスワードを確認してください。また，そのストレージシステムに対してリフレッシュを実行して最新の構成情報を確認してください。

KAIC05402-E
指定したストレージシステムの操作に失敗しました。
HTTP POST コマンドの実行に失敗しました。ネットワーク接続状態やストレージシステムへ接続する際のユーザーID／ユーザーパスワードを確認してください。また，そのストレージシステムに対してリフレッシュを実行して最新の構成情報を確認してください。

KAIC05409-E
リクエストで参照しているシャーシは指定したストレージシステムでは無効です。
ストレージシステムに対してリフレッシュを実行してください。

KAIC05410-E
暗号化鍵が不足しているため，処理できません。Element ManagerまたはStorage Navigator Modular 2を使用して，暗号化鍵を作成してから再実行してください。
Element ManagerまたはStorage Navigator Modular 2を使用して，暗号化鍵を作成してから再実行してください。

KAIC05420-E
内部エラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05421-E
割り当てできる外部アレイグループがストレージシステムにありません。
不要な外部アレイグループを削除してから再実行してください。

KAIC05422-E
指定した外部アレイグループ"＜外部アレイグループ＞"を作成できません。
外部アレイグループの指定を見直してください。

KAIC05423-E
割り当てできるパスグループがストレージシステムにありません。
不要なパスグループを削除してから再実行してください。

KAIC05424-E
作成するLUの総容量が外部ボリュームの容量を超えているため，LUを作成できません。
LUの指定を見直してください。

KAIC05425-E
内部エラーが発生しました。パラメーターの値が不正なため，トランスポートサービスの実行に失敗しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05500-E
IPアドレス"＜IPアドレス＞"のストレージシステムからのレスポンスがありません。
ストレージシステムのIPアドレスが正しいのであれば，ネットワーク接続エラーまたはストレージシステムのSNMP構成エラーです。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05501-E
Host Data Collectorは対象ホストをサポートしていません。(Host Data Collector情報: ホスト名またはIPアドレス = ＜Host Data Collectorのホスト名またはIPアドレス＞，RMIレジストリポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIレジストリポート番号＞，RMIサーバポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIサーバポート番号＞，クラスローダーポート番号 = ＜Host Data Collectorのクラスローダーポート番号＞)
対象ホストのOSを，Host Data Collectorがサポートしているか確認してください。

KAIC05502-E
対象ホストとの通信に失敗しました。システム構成を確認して，再度実行してください。(Host Data Collector情報: ホスト名またはIPアドレス = ＜Host Data Collectorのホスト名またはIPアドレス＞，RMIレジストリポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIレジストリポート番号＞，RMIサーバポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIサーバポート番号＞，クラスローダーポート番号 = ＜Host Data Collectorのクラスローダーポート番号＞)
複数のDevice Managerで対象ホストを管理対象にしている場合は，1つのDevice Managerだけでホストを管理するように設定を変更してください。
同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05503-E
対象ホストの管理共有フォルダまたは/tmpディレクトリのアクセスに失敗しました。アクセス権を確認して再度実行してください。(Host Data Collector情報: ホスト名またはIPアドレス = ＜Host Data Collectorのホスト名またはIPアドレス＞，RMIレジストリポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIレジストリポート番号＞，RMIサーバポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIサーバポート番号＞，クラスローダーポート番号 = ＜Host Data Collectorのクラスローダーポート番号＞)
次のフォルダまたはディレクトリのアクセス権を確認して再度実行してください。
Windowsの場合
管理共有フォルダ
UNIXの場合
/tmpディレクトリ
問題が解決されない場合には，障害情報を収集し，障害対策窓口に連絡してください。

KAIC05504-E
対象ホストの管理共有が無効になっていたため，接続できませんでした。対象ホストの管理共有を有効にして，再度実行してください。(Host Data Collector情報: ホスト名またはIPアドレス = ＜Host Data Collectorのホスト名またはIPアドレス＞，RMIレジストリポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIレジストリポート番号＞，RMIサーバポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIサーバポート番号＞，クラスローダーポート番号 = ＜Host Data Collectorのクラスローダーポート番号＞)
対象ホストの管理共有設定を有効にして，再度実行してください。

KAIC05505-E
対象ホストのOSが指定したOSと異なります。対象ホストのOSを確認して，再度実行してください。(Host Data Collector情報: ホスト名またはIPアドレス = ＜Host Data Collectorのホスト名またはIPアドレス＞，RMIレジストリポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIレジストリポート番号＞，RMIサーバポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIサーバポート番号＞，クラスローダーポート番号 = ＜Host Data Collectorのクラスローダーポート番号＞)
対象ホストのOS種別を確認して，正しいOS種別を指定してください。

KAIC05506-E
Host Data Collectorでホストの情報収集に失敗しました。(Host Data Collector情報: ホスト名またはIPアドレス = ＜Host Data Collectorのホスト名またはIPアドレス＞，RMIレジストリポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIレジストリポート番号＞，RMIサーバポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIサーバポート番号＞，クラスローダーポート番号 = ＜Host Data Collectorのクラスローダーポート番号＞)
以下を確認してください。

指定したログインユーザーがsudoコマンドの実行権限を持つホストであること。

対象ホストのsudoersファイルが正しく設定されていること。

また，「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照し，対象ホストの環境が正しく設定されているかを，確認してください。
同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05507-E
対象ホストを追加または更新中のため，ホストの構成情報が取得できませんでした。(Host Data Collector情報: ホスト名またはIPアドレス = ＜Host Data Collectorのホスト名またはIPアドレス＞，RMIレジストリポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIレジストリポート番号＞，RMIサーバポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIサーバポート番号＞，クラスローダーポート番号 = ＜Host Data Collectorのクラスローダーポート番号＞)
しばらく時間をおいたあと，操作を再実行してください。同じエラーが発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05510-E
Host Data Collectorから取得したデータが不正のためホスト追加に失敗しました。対象ホストの条件と設定を見直してください。(ホスト名/IPアドレス = ＜対象ホストのホスト名またはIPアドレス＞, Host Data CollectorのIPアドレスとポート番号 = ＜Host Data CollectorのIPアドレスとポート番号＞)
対象ホストのOSが，Host Data Collectorの適用OSに含まれているか確認してください。もし適用OSに含まれている場合は，対象ホストが正しく起動されていることを確認し，操作を再実行してください。同じエラーが発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05511-E
Host Data Collectorでホストの情報収集に失敗しました。sudoコマンドの設定および認証情報を見直してください。(Host Data Collector情報: ホスト名またはIPアドレス = ＜Host Data Collectorのホスト名またはIPアドレス＞，RMIレジストリポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIレジストリポート番号＞，RMIサーバポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIサーバポート番号＞，クラスローダーポート番号 = ＜Host Data Collectorのクラスローダーポート番号＞)
以下を確認してください。

指定したログインユーザーがsudoコマンドの実行権限を持つホストであること。

対象ホストのsudoersファイルが正しく設定されていること。

KAIC05512-E
Host Data Collectorの処理中に特定できないエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05513-E
Host Data Collectorの負荷が高いため構成情報を取得できませんでした。(Host Data Collector情報: ホスト名またはIPアドレス = ＜Host Data Collectorのホスト名またはIPアドレス＞，RMIレジストリポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIレジストリポート番号＞，RMIサーバポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIサーバポート番号＞，クラスローダーポート番号 = ＜Host Data Collectorのクラスローダーポート番号＞)
しばらく待った後，操作を再実行してください。

KAIC05514-E
通信先のHost Data Collectorのバージョンが古いため，構成情報の取得に失敗しました。(Host Data Collector情報: ホスト名またはIPアドレス = ＜Host Data Collectorのホスト名またはIPアドレス＞，RMIレジストリポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIレジストリポート番号＞，RMIサーバポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIサーバポート番号＞，クラスローダーポート番号 = ＜Host Data Collectorのクラスローダーポート番号＞)
Host Data Collectorを最新のバージョンに入れ替えてください。

KAIC05515-E
Host Data Collectorでホストの情報収集に失敗しました。(Host Data Collector情報: ホスト名またはIPアドレス = ＜Host Data Collectorのホスト名またはIPアドレス＞，RMIレジストリポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIレジストリポート番号＞，RMIサーバポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIサーバポート番号＞，クラスローダーポート番号 = ＜Host Data Collectorのクラスローダーポート番号＞)
しばらく待った後，操作を再実行してください。

KAIC05516-E
Host Data Collectorを複数使用している場合は，使用するすべてのHost Data Collectorのバージョンを新しいバージョンにそろえる必要があります。バージョンをそろえたあと，Device Managerサーバを再起動してください。すでにバージョンがそろっている場合，または使用するHost Data Collectorが1つの場合は，Device Managerサーバの再起動だけを実行してください。(Host Data Collector情報: ホスト名またはIPアドレス = ＜Host Data Collectorのホスト名またはIPアドレス＞，RMIレジストリポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIレジストリポート番号＞，RMIサーバポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIサーバポート番号＞，クラスローダーポート番号 = ＜Host Data Collectorのクラスローダーポート番号＞)
メッセージに従って対処してください。

KAIC05517-E
対象の仮想化サーバは，指定した仮想化サーバ管理プログラムで管理されていないため，情報取得に失敗しました。(対象ホストのホスト名またはIPアドレス = ＜対象ホストのホスト名またはIPアドレス＞，Host Data Collector情報：ホスト名またはIPアドレス = ＜Host Data Collectorのホスト名またはIPアドレス＞，RMIレジストリポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIレジストリポート番号＞，RMIサーバポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIサーバポート番号＞，クラスローダーポート番号 = ＜Host Data Collectorのクラスローダーポート番号＞)
仮想化サーバの管理構成を見直してください。

KAIC05518-E
対象ホストの情報収集に失敗しました。(対象ホストのホスト名またはIPアドレス = ＜対象ホストのホスト名またはIPアドレス＞，Host Data Collector情報：ホスト名またはIPアドレス = ＜Host Data Collectorのホスト名またはIPアドレス＞，RMIレジストリポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIレジストリポート番号＞，RMIサーバポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIサーバポート番号＞，クラスローダーポート番号 = ＜Host Data Collectorのクラスローダーポート番号＞)
以下を確認してください。

対象ホストのIPアドレスが正しいこと。

認証情報またはユーザの権限が正しいこと。

Host Data Collectorと対象ホストが通信できるようにファイアウォールが設定されていること。

指定したプロトコルで対象ホストにアクセスできること。

対象ホストが起動していること

対象ホストのOSがサポートされていること。

また，「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照し，対象ホストの環境が正しく設定されているかを，確認してください。
同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05519-E
Host Data Collectorでホストの情報収集に失敗しました。(Host Data Collector情報: ホスト名またはIPアドレス = ＜Host Data Collectorのホスト名またはIPアドレス＞，RMIレジストリポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIレジストリポート番号＞，RMIサーバポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIサーバポート番号＞，クラスローダーポート番号 = ＜Host Data Collectorのクラスローダーポート番号＞)
Host Data Collectorを再起動してください。再起動しても解決しない場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05520-E
指定したiSCSIネーム "＜iSCSIネーム＞"はありません。
ストレージシステムに対してリフレッシュを実行してから，リクエストを確認してください。

KAIC05521-E
指定したiSCSIネーム "＜iSCSIネーム＞"がすでにあります。
ストレージシステムに対してリフレッシュを実行してから，リクエストを確認してください。

KAIC05522-E
リクエストの実行に失敗しました。構成変更の一部しかストレージシステムに適用されていないおそれがあります。
ストレージシステムに対してリフレッシュを実行し，指定したiSCSIポート用パラメーターを見直して再実行してください。エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05523-E
リクエストが一定時間内に完了しませんでした。構成変更の一部しかストレージシステムに適用されていないおそれがあります。
ストレージシステムに対してリフレッシュを実行し，設定変更の結果を確認してください。設定が変更されていない個所は，パラメーターを指定し再実行してください。繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05527-E
指定したポート"＜ポート名＞"と指定した外部ストレージシステムのポート（WWN = "＜WWN＞"）の組み合わせが正しくない，またはファイバチャネル接続の状態が正しくないため，この操作を実行できません。ポートの組み合わせとファイバチャネル接続の状態を見直して，再実行してください。
組み合わせや接続の状態を見直してもエラーが繰り返し発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05528-E
指定したポート"＜ポート名＞"と指定した外部ストレージシステムのボリューム（LUN = "＜LUN＞"）の組み合わせが不正なので，この操作を実行できません。
ポートと外部ストレージシステムのボリュームの指定を見直してください。

KAIC05530-E
対象ホストとの通信に失敗しました。(対象ホストのホスト名またはIPアドレス = ＜対象ホストのホスト名またはIPアドレス＞，Host Data Collector情報：ホスト名またはIPアドレス = ＜Host Data Collectorのホスト名またはIPアドレス＞，RMIレジストリポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIレジストリポート番号＞，RMIサーバポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIサーバポート番号＞，クラスローダーポート番号 = ＜Host Data Collectorのクラスローダーポート番号＞)
以下を確認してください。

対象ホストのIPアドレスが正しいこと。

認証情報またはユーザの権限が正しいこと。

Host Data Collectorと対象ホストが通信できるようにファイアウォールが設定されていること。

指定したプロトコルで対象ホストにアクセスできること。

対象ホストが起動していること。

対象ホストのOSがサポートされていること。

仮想化サーバとHost Data Collector間のセキュリティ設定が正しいこと。

対象ホストのOSがWindowsの場合は，SMB1.0が無効に設定されていないこと。

また，「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照し，対象ホストの環境が正しく設定されているかを，確認してください。
同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05531-E
対象ホストでの認証に失敗しました。(対象ホストのホスト名またはIPアドレス = ＜対象ホストのホスト名またはIPアドレス＞，Host Data Collector情報：ホスト名またはIPアドレス = ＜Host Data Collectorのホスト名またはIPアドレス＞，RMIレジストリポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIレジストリポート番号＞，RMIサーバポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIサーバポート番号＞，クラスローダーポート番号 = ＜Host Data Collectorのクラスローダーポート番号＞)
以下を確認してください。

認証情報が正しいこと。

ロックダウンモードが有効になっていないこと。

指定したログインユーザーがsudoコマンドの実行権限を持つホストであること。

対象ホストのsudoersファイルが正しく設定されていること。

KAIC05532-E
NPIV WWNが割り当てられている仮想マシンについて，NPIV WWNのマッピング情報を生成するために必要な情報が取得できませんでした。(仮想マシン名 = ＜仮想マシン名＞)
仮想マシンへNPIV WWNが割り当てられている場合は，仮想マシン上でのVMware Toolsの稼働状態を確認してください。

KAIC05533-E
対象ホストの情報収集でタイムアウトが発生しました。(対象ホストのホスト名またはIPアドレス = ＜対象ホストのホスト名またはIPアドレス＞，Host Data Collector情報：ホスト名またはIPアドレス = ＜Host Data Collectorのホスト名またはIPアドレス＞，RMIレジストリポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIレジストリポート番号＞，RMIサーバポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIサーバポート番号＞，クラスローダーポート番号 = ＜Host Data Collectorのクラスローダーポート番号＞)
しばらく待ってから，操作を再実行してください。同じエラーが発生する場合は，Device Managerのタイムアウト値を大きくしてください。

KAIC05534-E
Host Data CollectorとのSSL通信でエラーが発生しました。
以下を確認してください。

証明書の有効期限が切れていないこと。

証明書が正しくインポートされていること。

証明書のインポート先ファイルのパスが正しいこと。

KAIC05535-E
Host Data Collectorとの通信に失敗しました。IPアドレスとポート番号，ファイアウォールの設定，およびHost Data Collectorの状態を確認してください。(Host Data Collector情報：ホスト名またはIPアドレス = ＜Host Data Collectorのホスト名またはIPアドレス＞，RMIレジストリポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIレジストリポート番号＞，RMIサーバポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIサーバポート番号＞，クラスローダーポート番号 = ＜Host Data Collectorのクラスローダーポート番号＞)
次のことを確認してください。

Host Data CollectorのIPアドレスとポート番号が正しいこと

Host Data Collectorマシン上のホスト名が正しく名前解決できること

Host Data CollectorとDevice Managerが通信できるようにファイアウォールが設定されていること

Host Data Collectorが起動していること

Host Data CollectorがサポートしているOSにHost Data Collectorがインストールされていること

Host Data CollectorのバージョンがDevice Managerのバージョンと同じかDevice Managerのバージョンより新しいこと

Host Data Collectorマシンが複数のIPアドレスを保持している場合，通信に使用するIPアドレスをhdc.common.rmi.registryIPAddressプロパティに設定していること

KAIC05536-E
指定した接続先で管理されている仮想化サーバの情報は，すでにHost Data Collectorで収集されています。(接続先IPアドレス = ＜接続先IPアドレス＞，仮想化サーバ名 = ＜仮想化サーバ名＞)　情報を更新する場合は，Host Data Collectorを指定して再実行してください。
情報を更新する場合は，Host Data Collectorを指定して再実行してください。

KAIC05537-E
仮想マシンの構成情報を取得できませんでした。（仮想マシン名=＜仮想マシン名＞）仮想マシンが作成中または構成変更中か，仮想マシンファイルを格納するディスクにアクセスできません。仮想マシンを作成または構成変更をしている場合は，完了したあとに再度構成情報を取得してください。仮想マシンファイルを格納するディスクにアクセスできない場合は修復してください。
仮想マシンを作成または構成変更をしている場合は，完了したあとに再度構成情報を取得してください。仮想マシンファイルを格納するディスクにアクセスできない場合は修復してください。

KAIC05600-E
特定不能なエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05601-E
"＜IPアドレス＞"でRMIの接続が失敗しました。指定したストレージシステムのタイプとIPアドレスが正しいか確認し，ネットワークの接続を確認してください。
ストレージシステムのタイプとIPアドレスの指定が正しいか確認してください。また，Device Managerとストレージシステムとの通信で使用するポートの設定を確認してください。ストレージシステムのマイクロコードの交換後にDevice Manager サーバを再起動していない場合は，Device Manager サーバを再起動してください。指定および設定に誤りがなく，Device Manager サーバを再起動しても問題が解決しない場合は，ネットワークまたはストレージシステムの故障です。

KAIC05607-E
"＜IPアドレス＞" のストレージシステムはほかの人が使用中か内部で構成変更しています。
ほかの管理アプリケーションから使用されていないかどうかを確認してください。

KAIC05609-E
"＜IPアドレス＞" のストレージシステムとの RMI セッション中に問題が発生しました。
ネットワークかストレージシステムに問題があります。

KAIC05670-E
指定したリソースは，Device Managerがサポートしていない機能によって使用されているため，操作を実行できません。メッセージに表示された機能の設定を解除するか，リソースの指定を見直したあと，再実行してください。(機能："＜機能＞"，リソース種別："＜リソース種別＞"，リソースID："＜リソースID＞"）
メッセージに表示された機能の設定を解除するか，リソースの指定を見直したあと，再実行してください。

KAIC05671-E
指定したリソースは，仮想IDを用いたデータ移行に使用しているリソースグループに所属しているため，操作できません。（リソース種別："＜リソース種別＞"，リソースID："＜リソースID＞"）
リソースの指定を見直すか，リソースグループからリソースを除いたあと，再実行してください。

KAIC05672-E
指定したリソースは，仮想IDを用いたデータ移行に使用しているリソースグループに所属していて，かつそのリソースグループは仮想IDを用いたデータ移行中のボリュームを含むため，操作できません。（リソース種別："＜リソース種別＞"，リソースID："＜リソースID＞"）
リソースの指定を見直すか，データ移行を終了したあと，再実行してください。

KAIC05673-E
指定したボリューム"＜デバイス番号＞"は，仮想IDを用いたデータ移行中のボリュームのため，操作できません。
ボリュームの指定を見直すか，データ移行を終了したあと，再実行してください。

KAIC05674-E
指定したパリティグループ"＜パリティグループ番号＞"は，仮想IDを用いたデータ移行用にマッピングされているため，操作できません。
パリティグループの指定を見直したあと，再実行してください。

KAIC05675-E
指定したプールは，仮想IDを用いたデータ移行に使用しているリソースグループに所属するボリューム"＜デバイス番号＞"をプールボリュームとして使用しているため，操作できません。
プールの指定を見直すか，リソースグループからプールボリュームを除いたあと，再実行してください。

KAIC05676-E
指定したジャーナルグループは，仮想IDを用いたデータ移行に使用しているリソースグループに所属するボリューム"＜デバイス番号＞"をジャーナルボリュームとして使用しているため，操作できません。
ジャーナルグループの指定を見直すか，リソースグループからジャーナルボリュームを除いたあと，再実行してください。

KAIC05677-E
仮想IDを用いたデータ移行に使用しているリソースグループ（＜リソースグループID＞）は，データ移行中のボリュームを含むため，操作できません。
指定したリソースを見直すか，仮想IDを用いたデータ移行が終了したあと，再実行してください。

KAIC05700-E
十分な空領域がありません。
空き領域内の容量で指定してください。

KAIC05701-E
内部エラーが発生しました。HostStorageDomainIDが不正です。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05702-E
指定したポートにはすでにLUNの最大数が設定されているか，またはこの処理をするとLUNの最大数を超えるおそれがあります。
設定内容を見直してください。

KAIC05703-E
指定したHostStorageDomainにはすでにLUNの最大数が設定されているか，またはこの処理をするとLUNの最大数を超えるおそれがあります。
設定内容を見直してください。

KAIC05704-E
指定したLDEVは＜PP名(VolumeMigration)＞の予約ボリュームです。LUSEボリュームには使用できません。
ストレージシステムに対してリフレッシュを実行し，リクエストを確認してください。

KAIC05705-E
指定したLDEVはOnDemandデバイスです。LUNに使用できません。
ストレージシステムに対してリフレッシュを実行し，リクエストを確認してください。

KAIC05706-E
指定したLDEVはありません。
ストレージシステムに対してリフレッシュを実行し，リクエストを確認してください。

KAIC05707-E
指定したWWNはありません。
ストレージシステムに対してリフレッシュを実行し，リクエストを確認してください。

KAIC05708-E
指定されたポートにはすでにWWNの最大数が設定されているか，またはこの処理をすると設定できるWWNの最大数を超えるおそれがあります。
設定内容を見直してください。

KAIC05709-E
指定されたHostStorageDomainにはすでにWWNの最大数が設定されているか，またはこの処理をするとWWNの最大数を超えるおそれがあります。
設定内容を見直してください。

KAIC05710-E
指定したWWNがすでにあります。
ストレージシステムに対してリフレッシュを実行し，リクエストを確認してください。

KAIC05711-E
指定したdevNumは使用できません。
ストレージシステムに対してリフレッシュを実行し，リクエストを確認してください。

KAIC05712-E
SSIDが設定されていないため，LDEVを作成できません。
SVPから適切なSSIDを設定する必要があります。ストレージシステムの管理者に連絡するか，保守員を呼んでください。

KAIC05713-E
指定された容量は無効です。
有効な容量を指定してください。

KAIC05714-E
ストレージシステムのセキュリティオプションが変わりました。ストレージシステムに対してリフレッシュを実行してください。あなたがローカルユーザーであればシステム管理者に連絡してください。
Device Managerサーバは最新のストレージシステムの情報を保持していないおそれがあります。リフレッシュを実行してください。リフレッシュはGUIのリフレッシュ機能を使用するかAPIのAddStorageArrayで実行できます。

KAIC05715-E
このAPIバージョンはストレージシステムのLUN Managementオプションに対応していません。
APIサポートバージョンとストレージシステムのオプションリストを確認してください。

KAIC05716-E
指定したポートは，ファイバチャネルポートおよびFCoEポートのどちらでもないため，リクエストを実行できません。
ファイバチャネルポートまたはFCoEポートを指定し，再実行してください。

KAIC05717-E
指定されたポートのセキュリティスイッチがOFFのため，リクエストを処理できません。
指定ポートのセキュリティスイッチをONにした後，再実行してください。

KAIC05718-E
指定したホストストレージドメインは，ファイバチャネルポートおよびFCoEポートのどちらにも属していないため，リクエストを実行できません。
ファイバチャネルポートまたはFCoEポートに属するホストストレージドメインを指定し，再実行してください。

KAIC05719-E
指定されたホストストレージドメインが属するポートのセキュリティスイッチがOFFのため，リクエストを処理できません。
指定ホストストレージドメインが属しているポートのセキュリティスイッチをONにした後，再実行してください。

KAIC05720-E
指定されたホストストレージドメイン "＜ホストストレージドメイン＞" はポート"＜ポート番号＞" ですでに使用されています。
指定したホストストレージドメインとポート番号の組み合わせを確認してください。

KAIC05721-E
ストレージシステムの情報に実機と異なる部分を発見しました。ストレージシステムの情報を更新してください。実行権限がない場合はストレージシステム管理者に連絡してください。
Device Managerサーバは最新のストレージシステムの情報を保持していないおそれがあります。ストレージシステムの情報を更新したあと，再実行してください。

KAIC05722-E
ストレージシステムへの構成変更に失敗しました。構成変更の一部しかストレージシステムに適用されていないおそれがあります。ストレージシステムに対してリフレッシュを実行してください。あなたがローカルユーザーの場合はシステム管理者に連絡してください。
ストレージシステムに対してリフレッシュを実行してください。繰り返し発生する場合は顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05723-E
LUN "＜パスのLUN＞" はストレージシステム上にありません。
LUNを確認してください。

KAIC05724-E
SCSI ID "＜パスのSCSI ID＞" はストレージシステム上にありません。
SCSI IDを確認してください。

KAIC05725-E
LUN "＜パスのLUN＞" はすでにストレージシステム上で使用されています。
LUNを確認してください。

KAIC05726-E
ポート "＜ポートを特定するもの＞" はストレージシステム上にありません。
ポートを確認してください。

KAIC05727-E
ホストストレージドメイン "＜ホストストレージドメインを特定するもの＞" はポート "＜ポートを特定するもの＞" 上にありません。
ホストストレージドメインを確認してください。

KAIC05728-E
PDEV "＜PDEV ID＞" はスペアドライブではありません。
PDEVを見直してください。

KAIC05729-E
指定されたニックネーム "＜ニックネーム＞"は不正です。ニックネームの最大長は "＜ニックネームの最大長＞"バイトです。
ニックネームの指定を見直した後，再実行してください。

KAIC05730-E
ストレージシステムへのログインに失敗しました。パスワード認証が必要です。ユーザーID／ユーザーパスワードを指定してから再実行してください。
有効なユーザーID／ユーザーパスワードを指定して，再度実行してください。エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05731-E
エミュレーションタイプ"＜エミュレーションタイプ＞"，容量"＜指定サイズ＞KB"でdevNumを指定した場合，LUSEボリューム構成はサポートしていません。作成容量を"＜1Ldev下限サイズ＞KB"-"＜1Ldev上限サイズ＞KB"の範囲になるように指定し直してください。
指定した容量とエミュレーションタイプについて，容量がそのエミュレーションタイプで有効な値かどうか確認してください。

KAIC05732-E
portRoleの変更に失敗しました。
ポートの状態を確認してから，再実行してください。

KAIC05735-E
"＜情報の種類＞"の情報に実機と異なる部分を発見しました。ストレージシステムに対してリフレッシュを実行してください。あなたがローカルユーザーの場合，システム管理者に連絡してください。
Device Managerサーバは最新のストレージシステムの情報を保持していないおそれがあります。リフレッシュを実行してから再実行してください。

KAIC05736-E
LogicalUnitを作成できません。指定したパラメータで作成できるLogicalUnit数は＜LogicalUnit数＞です。
作成するLogicalUnitの容量，数，または作成先の空き容量の指定を見直してください。詳細は該当するストレージシステムのマニュアルを参照してください。

KAIC05737-E
LogicalUnitの削除処理中にエラーが発生しました。(削除に成功しているデバイス番号："＜デバイス番号リスト＞")
devNumの値（デバイス番号）を見直してから再実行してください。

KAIC05740-E
ストレージシステムに対してリフレッシュしていないため，この操作は実行できません。
操作対象のストレージシステムをリフレッシュしてください。ストレージシステムがリフレッシュ済みの場合は，ストレージシステムのマイクロコードをアップグレードしてから，再度リフレッシュしてください。対処したあとも繰り返しエラーが発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05741-E
指定したドライブ種別"＜ドライブ種別＞"と，フォームファクタ"＜フォームファクタ＞"の組み合わせは無効です。
ドライブ種別とフォームファクタの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC05750-E
指定したdevNumは使用できません。
devNumの値（デバイス番号）を見直したあと，再実行してください。

KAIC05751-E
指定したディスク容量"＜ディスク容量＞"のPDEVをサポートしていないため，操作できません。
ディスク容量の指定を見直してから，再実行してください。

KAIC05752-E
指定したドライブ種別"＜ドライブ種別＞"は無効です。
ドライブ種別の指定を見直してから，再実行してください。

KAIC05760-E
指定されたCLPR "＜CLPR番号＞" はストレージシステムにありません。
CLPRの指定を見直してください。

KAIC05761-E
指定された容量は有効な値ではありません。
LUまたはLDEVの容量の指定を見直してください。

KAIC05762-E
指定されたデバイス番号 "＜デバイス番号＞" は使用することができません。
デバイス番号の指定を見直してください。

KAIC05763-E
作成するボリュームに割り当て可能なSSIDがありません。
"server.properties"の設定を見直してから，サービスを再起動してください。

KAIC05764-E
作成するLUの総容量がアレイグループの空き領域を超えているため，LUを作成できません。
作成するLUの総容量を減らしてから，再実行してください。

KAIC05765-E
分割ストレージ管理者によって管理されたストレージシステムでは実行できません。
ストレージシステムの設定を見直してください

KAIC05766-E
割り当て可能な＜PP名(Dynamic Provisioning)＞ボリュームグループがありません。
作成するLUを減らして，再実行してください。

KAIC05767-E
割り当て可能なCUがありません。
既存のCUにボリュームを作成してください。

KAIC05768-E
指定したしきい値 "＜しきい値＞" がプール使用率 "＜プール使用率＞" 以下であるため，プールのしきい値を変更できません。
しきい値をプールの使用率より大きい値に指定して，再実行してください。

KAIC05769-E
プール（機能="＜PP名(Dynamic Provisioning)＞" プールID="＜プールID＞"）のステータスが"正常"ではないため，閾値を変更できません。
プールのステータスを確認し，再実行してください。

KAIC05770-E
保護期間は短くできません。
保護期間の設定を見直したあと，再実行してください。

KAIC05771-E
指定されたLDEVは保護期間中です。保護期間中のLDEVには指定された保護属性は設定できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC05772-E
プール（機能="＜PP名(Dynamic Provisioning)＞" プールID="＜プールID＞"）の使用率が95%以上であるため，閾値の変更はできません。
プールの使用率を確認してください。

KAIC05773-E
ストレージシステムに"＜PP名(Quick Shadow)＞"または"＜PP名(Dynamic Provisioning)＞"のプールが最大数まで作成されているため，プールを作成できません。
不要なプールを削除してから，再実行してください。

KAIC05774-E
ストレージシステム内の"＜PP名(Dynamic Provisioning)＞"，"＜PP名(Quick Shadow)＞"，"＜PP名(Universal Volume Manager)＞"のアレイグループ数が最大数に達するため，アレイグループを追加できません。
＜PP名(Dynamic Provisioning)＞，＜PP名(Quick Shadow)＞または＜PP名(Universal Volume Manager)＞の不要なアレイグループを削除してから，再実行してください。

KAIC05775-E
リクエストの実行に失敗しました。"＜PP名(Shadow Image)＞"の場合，ペアのステータスがSimplex またはSplitでなければなりません。最新のペアのステータスを確認し，再実行してください。
最新のペアのステータスを確認し，再実行してください。

KAIC05776-E
リクエストの実行に失敗しました。"＜PP名(Shadow Image)＞"の場合，Splitコピーが完了している必要があります。Splitが完了していることを確認し，再実行してください。
Splitが完了していることを確認し，再実行してください。

KAIC05779-E
リクエストの実行に失敗しました。ソースボリュームとターゲットボリュームのアレイグループが，Device Managerデータベースと実機との間で異なります。
ストレージシステムに対してリフレッシュを実行してから，リクエストを確認してください。

KAIC05780-E
指定されたストレージシステムはホストモード"＜ホストモード名＞"をサポートしていません。
ストレージシステムの指定を見直してください。

KAIC05781-E
このストレージシステムのマイクロコードバージョンでは指定されたホストモード"＜ホストモード名＞"を設定できません。
ストレージシステムのマイクロコードのバージョンを確認してください。

KAIC05782-E
指定されたポートはチャネルスピード"＜チャネルスピード＞"をサポートしていません。
ストレージシステムの指定を見直してください。

KAIC05783-E
指定されたストレージシステムはホストモード2"＜ホストモード2名＞"をサポートしていません。
ストレージシステムの指定を見直してください。

KAIC05784-E
このストレージシステムのマイクロコードバージョンでは指定されたホストモード2"＜ホストモード2名＞"を設定できません。
ストレージシステムのマイクロコードのバージョンを確認してください。

KAIC05785-E
指定されたストレージシステムはポートオプション"＜ポートオプション名＞"をサポートしていません。
ストレージシステムの指定を見直してください。

KAIC05786-E
このストレージシステムのマイクロコードバージョンでは指定されたポートオプション"＜ポートオプション名＞"を設定できません。
ストレージシステムのマイクロコードのバージョンを確認してください。

KAIC05787-E
実機と異なるストレージシステム情報がStorage Navigator Modular 2に登録されています。Storage Navigator Modular 2を使用して，次のストレージシステム情報を削除してから再実行してください。（アレイ名="＜Storage Navigator Modular 2に登録されているアレイ名＞"）
Storage Navigator Modular 2を使用して，ストレージシステム情報を削除してから再実行してください。

KAIC05788-E
＜PP名＞機能がストレージシステム上で有効になっていません。
＜PP名＞機能を有効にしてください。

KAIC05789-E
プールの使用率（プールID="＜プールID＞"，使用率="＜プール使用率＞"）がしきい値（＜属性名＞="＜属性値＞"）以上であるため，この操作はできません。
プール使用率が＜属性名＞の値を下回るように構成を見直してから，再実行してください。

KAIC05790-E
ストレージシステムに"＜PP名(Universal Replicator)＞"のプール／ジャーナルグループが最大数まで作成されているのでプール／ジャーナルグループを作成できません。
不要なプール／ジャーナルグループを削除してから再実行してください。

KAIC05791-E
ジャーナルグループの状態がInitialまたはStopのどちらでもないのでジャーナルグループを縮小できません。
ジャーナルグループを使用しているペアのステータスを変更してから再実行してください。

KAIC05792-E
ジャーナルグループの状態が"Initial"，"Active"，"Stop"のどれでもないのでジャーナルグループの拡張はできません。
ジャーナルグループを使用しているペアのステータスを変更してから再実行してください。

KAIC05793-E
指定したプールの使用容量が0GBではないのでプールを削除できません。
指定したプールを使用するすべてのペアを削除し，再実行してください。

KAIC05794-E
指定したプールを使用しているペアの状態はすべて"Simplex"でなければなりません。
プールを使用しているペアの状態を"Simplex"にしてから再実行してください。

KAIC05795-E
ストレージシステムの機能SnapShotまたはTrueCopy Extended Distanceが有効化されていなければなりません。
ストレージシステムの機能を確認してください。

KAIC05796-E
LU "＜デバイス番号＞" はVMAが設定されています。プールボリューム／ジャーナルボリュームには使用できません。
LUの指定を見直してから再実行してください。

KAIC05798-E
指定したジャーナルグループは初期状態ではないため，削除できません。
ジャーナルグループを初期状態にして，再実行してください。

KAIC05799-E
内部エラーが発生しました。パラメーター"＜パラメータ＞"またはパラメータ"＜パラメータ＞"が見つからないためにトランスポートサービスの実行に失敗しました。
問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05800-E
CIM機能の実行中に内部エラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05850-E
ポート"＜ポート名＞"上のホストストレージドメイン"＜ホストストレージドメイン名＞"とiSCSIイニシエータ"＜iSCSIイニシエータ名＞"には，セキュリティが設定されていません。
指定を見直してください。

KAIC05851-E
ポート"＜ポート名＞"上のホストストレージドメイン"＜ホストストレージドメイン名＞"とiSCSIイニシエータ"＜iSCSIイニシエータ名＞"には，すでにセキュリティが設定されています。
指定を見直してください。

KAIC05852-E
指定されたポート"＜ポート名＞"にはすでにiSCSIネームの最大数"＜ポートのiSCSIイニシエータ最大数＞"が設定されているか，またはこの処理をすることでiSCSIネームの最大数を超えるおそれがあります。
指定を見直してください。

KAIC05853-E
指定されたニックネーム"＜ニックネーム＞"は，同一ポート"＜ポート名＞"上のほかのiSCSIネームが使用しているため，使用できません。
同一ポート上のほかのiSCSIネームと重複しないニックネームを指定してから，再実行してください。

KAIC05854-E
指定されたiSCSIネーム"＜iSCSIネーム＞"は，同一ポート"＜ポート名＞"上のほかのホストストレージドメインが使用しているため，使用できません。
同一ポート上のほかのホストストレージドメインと重複しないiSCSIネームを指定してから，再実行してください。

KAIC05855-E
指定されたニックネーム"＜ニックネーム＞"は，同一ポート"＜ポート名＞"上のほかのホストストレージドメインが使用しているため，使用できません。
同一ポート上のほかのホストストレージドメインと重複しないニックネームを指定してから，再実行してください。

KAIC05856-E
設定できる最大数"＜ポートのiSCSIターゲット最大数＞"を超えるホストストレージドメインは，ポート"＜ポート名＞" に設定できません。
有効範囲内の値を指定してください。

KAIC05857-E
指定されたiSCSIネーム"＜iSCSIネーム＞"は最大長を超えています。iSCSIネームの最大長は"＜iSCSIネームの最大長＞"バイトです。
iSCSIネームの指定を見直したあと，再実行してください。

KAIC05858-E
指定されたiSCSIネーム "＜iSCSIネーム＞"の形式が不正です。iSCSIネームはiqn形式またはeui形式で指定してください。
iSCSIネームの指定を見直したあと，再実行してください。

KAIC05859-E
同一ポート"＜ポート名＞"上のiSCSIネーム"＜iSCSIネーム＞"に異なるニックネーム"＜iSCSIニックネーム１＞"と"＜iSCSIニックネーム２＞"が指定されています。
iSCSIニックネームの指定を見直したあと，再実行してください。

KAIC05860-E
SMI-S Enabledストレージシステムへのアクセス中にエラーが発生しました。指定したパラメーター，またはSMI-Sプロバイダー／SMI-S Enabledストレージシステムの状態が正しくないおそれがあります。(WBEMエラーコード="＜WBEMエラーコード＞", WBEMメソッド名="＜WBEMメソッド名＞", CIMクラス名="＜対象CIMクラス名＞", 詳細情報="＜詳細情報＞")
指定したパラメーター，およびSMI-Sプロバイダー／SMI-S Enabledストレージシステムの状態を見直してから，再実行してください。エラーが繰り返し発生する場合には，SMI-Sプロバイダーの管理者に連絡してください。

KAIC05861-E
SMI-Sプロバイダーへのアクセスに失敗しました。指定したSMI-SプロバイダーのIPアドレス，ポート番号，プロトコル，ユーザーID，およびパスワードが正しいか確認してください。(WBEMエラーコード="＜WBEMエラーコード＞", WBEMメソッド名="＜WBEMメソッド名＞", CIMクラス名="＜対象CIMクラス名＞", 詳細情報="＜詳細情報＞")
指定したSMI-SプロバイダーのIPアドレス，ポート番号，プロトコル，ユーザーID，およびパスワードが正しいか確認してから再実行してください。

KAIC05862-E
SMI-S Enabledストレージシステムのための環境が不正です。(WBEMエラーコード="＜WBEMエラーコード＞", WBEMメソッド名="＜WBEMメソッド名＞", CIMクラス名="＜対象CIMクラス名＞", 詳細情報="＜詳細情報＞")
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05863-E
SMI-S Enabledストレージシステムへのアクセス中に内部エラーが発生しました。(WBEMエラーコード="＜WBEMエラーコード＞", WBEMメソッド名="＜WBEMメソッド名＞", CIMクラス名="＜対象CIMクラス名＞", 詳細情報="＜詳細情報＞")
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05864-E
SMI-S Enabledストレージシステムへのアクセス中に予期しないエラーが発生しました。(WBEMエラーコード="＜WBEMエラーコード＞", WBEMメソッド名="＜WBEMメソッド名＞", CIMクラス名="＜対象CIMクラス名＞", 詳細情報="＜詳細情報＞")
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05865-E
SMI-S Enabledストレージシステムへのアクセス中に内部エラーが発生しました。(CIMメソッド名="＜CIMメソッド名＞", 戻り値="＜CIMメソッドからの戻り値＞")
SMI-Sプロバイダーの管理者に連絡してください。

KAIC05866-E
SMI-S Enabledストレージシステムへのアクセス中に予期しないエラーが発生しました。(CIMメソッド名="＜CIMメソッド名＞", 戻り値="＜CIMメソッドからの戻り値＞")
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05867-E
SMI-SプロバイダーとSMI-S Enabledストレージシステムとの間で通信タイムアウトエラーが発生しました。(CIMメソッド名="＜CIMメソッド名＞", 戻り値="＜CIMメソッドからの戻り値＞")
SMI-Sプロバイダーの管理者に連絡してください。

KAIC05868-E
SMI-S Enabledストレージシステムへのアクセスメソッドの実行に失敗しました。(CIMメソッド名="＜CIMメソッド名＞", 戻り値="＜CIMメソッドからの戻り値＞")
SMI-Sプロバイダーの管理者に連絡してください。

KAIC05869-E
SMI-S Enabledストレージシステムへのアクセスに必要なパラメーターが誤っています。(CIMメソッド名="＜CIMメソッド名＞")
指定を見直してから再実行してください。

KAIC05870-E
SMI-Sプロバイダーから不正な値が返りました。(CIMメソッド名="＜CIMメソッド名＞", 戻り値="＜CIMメソッドからの戻り値＞")
SMI-Sプロバイダーの管理者に連絡してください。

KAIC05871-E
指定したボリュームサイズが正しくありません。(CIMメソッド名="＜CIMメソッド名＞")
ボリュームサイズを見直してから再実行してください。

KAIC05872-E
指定したLUのID(LUN)が誤っています。(CIMメソッド名="＜CIMメソッド名＞")
LUのID(LUN)を見直してから再実行してください。

KAIC05873-E
指定したInitiatorポートのID(WWN)が誤っています。(CIMメソッド名="＜CIMメソッド名＞")
InitiatorポートのID(WWN)を見直してから再実行してください。

KAIC05874-E
指定したTarget PortのID(WWN)が誤っています。(CIMメソッド名="＜CIMメソッド名＞")
Target PortのID(WWN)を見直してから再実行してください。

KAIC05875-E
指定したパーミッションが誤っています。(CIMメソッド名="＜CIMメソッド名＞")
パーミッションを見直してから再実行してください。

KAIC05876-E
指定したInitiatorポートとTarget Portの組み合わせはすでに存在します。(CIMメソッド名="＜CIMメソッド名＞")
InitiatorポートとTarget Portの組み合わせを見直してから再実行してください。

KAIC05877-E
指定したLUNはすでに使用されています。(CIMメソッド名="＜CIMメソッド名＞")
LUNを見直してから再実行してください。

KAIC05878-E
SMI-S Enabledストレージシステムで内部エラーが発生しました。(CIMメソッド名="＜CIMメソッド名＞", 戻り値="＜CIMメソッドからの戻り値＞")
SMI-Sプロバイダーの管理者に連絡してください。

KAIC05879-E
SMI-S Enabledストレージシステムへのアクセス中にエラーが発生しました。指定したパラメーター，またはSMI-Sプロバイダー／SMI-S Enabledストレージシステムの状態が正しくないおそれがあります。(WBEMエラーコード="＜WBEMエラーコード＞", WBEMメソッド名="＜WBEMメソッド名＞", 詳細情報="＜詳細情報＞")
指定したパラメーター，およびSMI-Sプロバイダー／SMI-S Enabledストレージシステムの状態を見直してから，再実行してください。エラーが繰り返し発生する場合には，SMI-Sプロバイダーの管理者に連絡してください。

KAIC05880-E
SMI-Sプロバイダーへのアクセスに失敗しました。指定したSMI-SプロバイダーのIPアドレス，ポート番号，ユーザーID，およびパスワードが正しいか確認してください。(WBEMエラーコード="＜WBEMエラーコード＞", WBEMメソッド名="＜WBEMメソッド名＞", 詳細情報="＜詳細情報＞")
指定したSMI-SプロバイダーのIPアドレス，ポート番号，ユーザーID，およびパスワードが正しいか確認してから再実行してください。

KAIC05881-E
SMI-S Enabledストレージシステムのための環境が不正です。(WBEMエラーコード="＜WBEMエラーコード＞", WBEMメソッド名="＜WBEMメソッド名＞", 詳細情報="＜詳細情報＞")
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05882-E
SMI-S Enabledストレージシステムへのアクセス中に内部エラーが発生しました。(WBEMエラーコード="＜WBEMエラーコード＞", WBEMメソッド名="＜WBEMメソッド名＞", 詳細情報="＜詳細情報＞")
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05883-E
SMI-S Enabledストレージシステムへのアクセス中に予期しないエラーが発生しました。(WBEMエラーコード="＜WBEMエラーコード＞", WBEMメソッド名="＜WBEMメソッド名＞", 詳細情報="＜詳細情報＞")
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05884-E
SMI-S Enabledストレージシステムのジョブが失敗しました。(ジョブステータス="＜ジョブステータス＞"，詳細コード="＜詳細コード＞"，詳細情報="＜詳細情報＞")
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05885-E
SMI-S Enabledストレージシステムへのアクセス中にエラーが発生しました。指定したパラメーター，またはSMI-Sプロバイダー／SMI-S Enabledストレージシステムの状態が正しくないおそれがあります。(WBEMメソッド名="＜WBEMメソッド名＞", CIMクラス名="＜対象CIMクラス名＞")
指定したパラメーター，およびSMI-Sプロバイダー／SMI-S Enabledストレージシステムの状態を見直してから，再実行してください。エラーが繰り返し発生する場合には，SMI-Sプロバイダーの管理者に連絡してください。

KAIC05886-E
指定したSMI-Sプロバイダーが管理しているSMI-S Enabledストレージシステムは，すでに別のSMI-Sプロバイダーが管理しています。
複数のSMI-Sプロバイダーが，同一のSMI-S Enabledストレージシステムを管理しないように設定してください。

KAIC05887-E
SMI-S Enabledストレージシステムへのアクセス中にエラーが発生しました。指定したパラメーター，またはSMI-Sプロバイダー／SMI-S Enabledストレージシステムの状態が正しくないおそれがあります。(WBEMエラーコード="＜WBEMエラーコード＞", WBEMメソッド名="＜WBEMメソッド名＞", CIMクラス名="＜対象CIMクラス名＞", 詳細情報="＜詳細情報＞", ストレージシステム名="＜ストレージシステム名＞")
指定したパラメーター，およびSMI-Sプロバイダー／SMI-S Enabledストレージシステムの状態を見直してから，再実行してください。エラーが繰り返し発生する場合には，SMI-Sプロバイダーの管理者に連絡してください。

KAIC05888-E
SMI-Sプロバイダーへのアクセスに失敗しました。指定したSMI-SプロバイダーのIPアドレス，ポート番号，ユーザーID，およびパスワードが正しいか確認してください。(WBEMエラーコード="＜WBEMエラーコード＞", WBEMメソッド名="＜WBEMメソッド名＞", CIMクラス名="＜対象CIMクラス名＞", 詳細情報="＜詳細情報＞", ストレージシステム名="＜ストレージシステム名＞")
指定したSMI-SプロバイダーのIPアドレス，ポート番号，ユーザーID，およびパスワードが正しいか確認してから再実行してください。

KAIC05889-E
SMI-S Enabledストレージシステムのための環境が不正です。(WBEMエラーコード="＜WBEMエラーコード＞", WBEMメソッド名="＜WBEMメソッド名＞", CIMクラス名="＜対象CIMクラス名＞", 詳細情報="＜詳細情報＞", ストレージシステム名="＜ストレージシステム名＞")
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05890-E
SMI-S Enabledストレージシステムへのアクセス中に内部エラーが発生しました。(WBEMエラーコード="＜WBEMエラーコード＞", WBEMメソッド名="＜WBEMメソッド名＞", CIMクラス名="＜対象CIMクラス名＞", 詳細情報="＜詳細情報＞", ストレージシステム名="＜ストレージシステム名＞")
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05891-E
SMI-S Enabledストレージシステムへのアクセス中に予期しないエラーが発生しました。(WBEMエラーコード="＜WBEMエラーコード＞", WBEMメソッド名="＜WBEMメソッド名＞", CIMクラス名="＜対象CIMクラス名＞", 詳細情報="＜詳細情報＞", ストレージシステム名="＜ストレージシステム名＞")
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05900-E
指定したジャーナルグループのオプションは変更できません。
パラメーターを見直してから再実行してください。

KAIC05902-E
指定したジャーナルグループは正ジャーナルグループでかつ"＜状態＞"状態のミラーを含むため，流入制限を設定できません。
ジャーナルグループの種別とミラーの状態を確認してください。

KAIC05903-E
指定したジャーナルグループは副ジャーナルグループのため，流入制限を設定できません。
ジャーナルグループの種別を確認してください。

KAIC05904-E
機能 = "＜PP名(QuickShadow)＞" プールID = "＜プールID＞" であるプールのステータスが，使用率100%による閉塞以外の閉塞状態のため，プールボリュームを追加できません。
プールの閉塞状態を回復させてから，再実行してください。

KAIC05905-E
指定したジャーナルグループは正ジャーナルグループでかつ"＜状態＞"状態のミラーを含むため，データあふれ監視時間を設定できません。
ジャーナルグループの種別とミラーの状態を確認してください。

KAIC05906-E
指定したジャーナルグループは副ジャーナルグループでかつ"＜状態＞"状態のミラーを含むため，データあふれ監視時間を設定できません。
ジャーナルグループの種別とミラーの状態を確認してください。

KAIC05907-E
指定したジャーナルグループは正ジャーナルグループでかつ"＜状態＞"状態のミラーを含むため，パス監視時間を設定できません。
ジャーナルグループの種別とミラーの状態を確認してください。

KAIC05908-E
指定したジャーナルグループは副ジャーナルグループでかつ"＜状態＞"状態のミラーを含むため，パス監視時間を設定できません。
ジャーナルグループの種別とミラーの状態を確認してください。

KAIC05909-E
指定したジャーナルグループは副ジャーナルグループのため，パス監視時間を設定できません。
ジャーナルグループの種別を確認してください。

KAIC05910-E
指定したジャーナルグループは正ジャーナルグループでかつ"＜状態＞"状態のミラーを含むため，パス監視時間の転送を設定できません。
ジャーナルグループの種別とミラーの状態を確認してください。

KAIC05911-E
指定したジャーナルグループは副ジャーナルグループのため，パス監視時間の転送を設定できません。
ジャーナルグループの種別を確認してください。

KAIC05912-E
指定したジャーナルグループは正ジャーナルグループでかつ"＜状態＞"状態のミラーを含むため，キャッシュの使用を設定できません。
ジャーナルグループの種別とミラーの状態を確認してください。

KAIC05913-E
指定したジャーナルグループは副ジャーナルグループでかつ"＜状態＞"状態のミラーを含むため，キャッシュの使用を設定できません。
ジャーナルグループの種別とミラーの状態を確認してください。

KAIC05914-E
指定したジャーナルグループは正ジャーナルグループでかつ"＜状態＞"状態のミラーを含むため，回線速度を設定できません。
ジャーナルグループの種別とミラーの状態を確認してください。

KAIC05915-E
指定したジャーナルグループは副ジャーナルグループでかつ"＜状態＞"状態のミラーを含むため，回線速度を設定できません。
ジャーナルグループの種別とミラーの状態を確認してください。

KAIC05916-E
指定したジャーナルグループは正ジャーナルグループでかつ"＜状態＞"状態のミラーを含むため，デルタリシンク失敗を設定できません。
ジャーナルグループの種別とミラーの状態を確認してください。

KAIC05917-E
指定したジャーナルグループは副ジャーナルグループのため，デルタリシンク失敗を設定できません。
ジャーナルグループの種別を確認してください。

KAIC05918-E
機能 = "＜PP名(Dynamic Provisioning)＞" プールID = "＜プールID＞" であるプールのステータスが閉塞であるため，プールボリュームを追加できません。
プールの閉塞状態を回復させてから，再実行してください。

KAIC05919-E
"＜PP名(Quick Shadow)＞"の仮想ボリュームの数が最大値に達するので，"＜PP名(Quick Shadow)＞"の仮想ボリュームを作成できません。
設定内容を見直してください。

KAIC05920-E
ストレージシステムで内部処理を実行中のため，指定した仮想ボリュームに対して削除およびプールとの関連付け解除を実行できません。しばらく待ってから削除または関連付け解除を実行してください。（対象="＜デバイス番号のリスト＞"）
しばらく待ってから削除または関連付け解除を実行してください。

KAIC05921-E
指定したDM-LUが属するプール（プールID="＜プールID＞"）の仮想化超過率が仮想化超過限界しきい値を超えるため，処理できません。プールの容量を拡張してから再実行してください。
プールの容量を拡張してください。

KAIC05922-E
指定したDM-LUが属するプール（プールID="＜プールID＞"）の容量が不足しているため，処理できません。プールの容量を拡張してから再実行してください。
プールの容量を拡張してください。

KAIC05923-E
指定したプール名"＜プール名＞"は，ストレージシステム上のほかのプール（プールID：＜プールID＞）で使用されています。Element Managerを使用してストレージシステム上のプール名を確認し，別のプール名を指定してから再実行してください。必要に応じて，プール名を更新してください。
Element Managerを使用してストレージシステム上のプール名を確認し，別のプール名を指定してから再実行してください。必要に応じて，プール名を更新してください。

KAIC05924-E
ラベルをストレージシステムに反映できませんでした。再度実行してください。同じエラーが発生する場合は，原因究明と問題の解決に詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
再度実行してください。同じエラーが発生する場合は，原因究明と問題の解決に詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05925-E
プール名をストレージシステムに反映できませんでした。再度実行してください。同じエラーが発生する場合は，原因究明と問題の解決に詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
再度実行してください。同じエラーが発生する場合は，原因究明と問題の解決に詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05926-E
ニックネーム情報の取得に失敗しました。（詳細情報="＜詳細情報＞"）
ストレージシステムに対してリフレッシュを実行してください。同じエラーが発生する場合は，原因究明と問題の解決に詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05941-E
Tuning Managerから収集する情報の中に，サポートしていない情報が含まれています。Tuning Managerエージェントのデータモデルバージョンを確認してください（エージェント名:"＜Tuning Managerエージェント名＞", データモデルバージョン:"＜Tuning Managerエージェントのデータモデルバージョン＞"）
Tuning Managerエージェントを最新のバージョンに入れ替えてください。

KAIC05942-E
Tuning Managerからの構成情報の収集が実施されていないため，性能情報の収集ができません。ストレージシステムの情報を更新したあと，再実行してください。（モデル名:"＜ストレージシステムのモデル名＞"，シリアル番号:"＜ストレージシステムのシリアル番号＞"）
レプリケーション監視に必要な最新のストレージシステムの情報を保持していないおそれがあります。ストレージシステムの情報を更新したあと，再実行してください。

KAIC05943-E
Replication Managerからの情報取得処理が初期化できません。内部エラーが発生しました。設定ファイル名:"＜初期化に利用した設定ファイル名＞"
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05944-E
Replication Managerからの情報収集時に通信エラーが発生しました。ポート番号:"＜通信先Replication Managerのポート番号＞"
Replication Managerのbase.propertiesファイルのbase.rmi.enabledプロパティがtrueになっているか確認してください。プロパティがtrueになっている場合はReplication Managerの状態およびネットワーク設定を確認してください。

KAIC05945-E
Replication Managerからの情報収集時に予期しないエラーが発生しました。ポート番号:"＜通信先Replication Managerのポート番号＞"
Replication Managerの状態およびReplication Managerのログを確認してください。

KAIC05946-E
Tuning Managerからの構成情報の収集が実施されていないため，性能情報の収集ができません。コピーグループの構成情報を更新したあと，再実行してください。（モデル名:"＜ストレージシステムのモデル名＞"，シリアル番号:"＜ストレージシステムのシリアル番号＞"）
レプリケーション監視に必要な最新のコピーグループの情報を保持していないおそれがあります。コピーグループの構成情報を更新したあと，再実行してください。

KAIC05947-E
Replication Managerで管理している構成情報が最新になっていないおそれがあります。性能情報更新を実行する前にReplication Managerで管理している構成情報を最新にしてください。
Replication Managerで構成の更新を実行してください。その後，レプリケーションタブの[性能情報の更新]を，[コピーグループ構成情報も更新する]にチェックを入れて再度実行してください。

KAIC05990-E
内部エラーが発生しました。（詳細情報="＜詳細情報＞"）
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05991-E
ボリュームの作成に失敗しました。SMI-S Enabledストレージシステムがライセンスの要件を満たしているか，またはハードウェア障害を発生していないかを確認してください。
確認後もエラーが発生する場合，SMI-Sプロバイダーの管理者に連絡してください。

KAIC05992-E
リクエストが一定時間内に完了しませんでした。構成変更の一部しかSMI-S Enabledストレージシステムに適用されていないおそれがあります。
SMI-S Enabledストレージシステムに対してリフレッシュを実行し，設定変更の結果を確認してください。繰り返し発生する場合，SMI-Sプロバイダーの管理者に連絡してください。

KAIC05993-E
接続先（＜IPアドレス＞）からの応答がありません。一時的に接続先との通信ができない状態となっているおそれがあります。　しばらく待ってから再実行してください。同じエラーが発生する場合は，原因究明と問題の解決に詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
一時的に接続先との通信ができない状態となっているおそれがあります。しばらく待ってから再実行してください。同じエラーが発生する場合は，原因究明と問題の解決に詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC05994-E
仮想化サーバ管理プログラムまたは仮想化サーバへのアクセス中にエラーが発生しました。指定したパラメーターが誤っているか，仮想化サーバ管理プログラムまたは仮想化サーバの状態が正常でないおそれがあります。
パラメーターの指定，仮想化サーバ管理プログラムおよび仮想化サーバの状態を見直してから，再実行してください。エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05995-E
仮想化サーバ管理プログラムまたは仮想化サーバへのアクセスに失敗しました。接続先のIPアドレス，ユーザーID，およびパスワードが正しいか確認してください。
接続先のIPアドレス，ユーザーID，およびパスワードが正しいか確認してから再実行してください。

KAIC05996-E
仮想化サーバのための環境が不正です。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05997-E
仮想化サーバ管理プログラムまたは仮想化サーバへのアクセス中に内部エラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05998-E
仮想化サーバ管理プログラムまたは仮想化サーバへのアクセス中に予期しないエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC05999-E
指定した接続先で管理されている仮想化サーバは，すでにほかの仮想化サーバ管理プログラムに管理されています。仮想化サーバの管理構成が変更されているおそれがあります。
仮想化サーバの管理構成を見直してください。

KAIC06000-E
特定不能なストレージシステムエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC06002-E
SNMPコマンド実行中に特定不能なエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC06003-E
SNMPライブラリのエラーが発生しました。"＜IPアドレスまたはホスト名＞"
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC06004-E
SNMPライブラリのエラーが発生しました。"＜オブジェクトID＞"
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC06005-E
SNMPはオブジェクトID "＜オブジェクトID＞" の獲得に失敗しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC06006-E
指定したストレージシステムへのアクセス中にエラーが発生しました。
SNMPによるストレージシステムへのアクセス中に発生したエラーです。ネットワークの状態とストレージシステムの状態を確認してください。確認後にも繰り返しエラーが発生する場合には顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC06007-E
Device Managerの"＜コマンド＞"の実行完了を待機中のSNMPエラー：ステータス"＜ステータス＞"です。
SNMPによるストレージシステムへのアクセス中に発生したエラーです。ネットワークの状態とストレージシステムの状態を確認してください。確認後にも繰り返しエラーが発生する場合には顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC06008-E
ストレージシステムからの応答待ち時間切れです。ネットワーク接続を確認してください。
SNMPによるストレージシステムへのアクセス中に発生したエラーです。ネットワークの状態とストレージシステムの状態を確認してください。確認後にも繰り返しエラーが発生する場合には顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC06009-E
コマンド"＜コマンド＞"の実行中にSNMPのリクエストに失敗しました。エラーステータス="＜ステータス＞"，インデックス="＜インデックス＞"
SNMPによるストレージシステムへのアクセス中に発生したエラーです。ネットワークの状態とストレージシステムの状態を確認してください。確認後にも繰り返しエラーが発生する場合には顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC06010-E
不正なコマンドステータストラップを検知しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC06011-E
IPアドレス"＜IPアドレス＞"のストレージシステムでSNMP認証に失敗しました。
Device Managerサーバはストレージシステムの取り扱いにread/write権が必要です。SNMP community のread/write権認証を確認してください。

KAIC06012-E
ストレージシステムにアクセスできません。SVPで実行中の処理があります。
SVPがModifyモードであるためストレージシステムへのアクセスに失敗しました。ストレージシステムを操作するにはDevice Managerサーバに実行権が必要です。SVPはViewモードでなければなりません。

KAIC06013-E
IPアドレス"＜IPアドレス＞"のストレージシステムは指定された機種のストレージシステムとして認識できません。
IPアドレスとSNMPエージェントへの接続を確認してください。

KAIC06100-E
SNMP コマンドの処理に失敗しました。コマンドステータス="＜コマンドステータス＞"，意味="＜意味＞" 構成変更の一部しか適用されていないおそれがあります。ストレージシステムに対してリフレッシュを実行してください。あなたがローカルユーザーの場合はシステム管理者に連絡してください。
このマニュアルから，該当するストレージシステムのエラーメッセージおよび対処を参照し，それに従ってください。

KAIC06101-E
SNMPコマンドの実行に失敗しました。詳細情報は有効ではありません。リフレッシュを実行してください。あなたがローカルユーザーであればシステム管理者に連絡してください。
ストレージシステムに対してリフレッシュを実行した後，再実行してください。

KAIC06200-E
ストレージシステムのシリアル番号が不正です。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC06299-E
ストレージシステムでの処理でエラーが発生しました。DampErrorCode="＜DampErrorCode＞" TransErrorCode="＜TransErrorCode＞" message="＜エラーメッセージ＞" 構成変更をしていた場合にはストレージシステムに対してリフレッシュを実行してください。あなたがローカルユーザーの場合はシステム管理者に連絡してください。
このマニュアルから，該当するストレージシステムのエラーメッセージおよび対処を参照し，それに従ってください。

KAIC06300-E
ストレージシステムのコマンド実行中に特定不能なエラーが発生しました。
ストレージシステムに対してリフレッシュを実行した後，再実行してください。

KAIC06301-E
対象のコントローラはTarget IDのモードが「M-TID，M-LUN（マッピングモード）」ではありません。
Device ManagerがサポートしているTarget IDのモードは「M-TID，M-LUN（マッピングモード）」だけです。Target IDモードについては，Disk Array Management ProgramのマニュアルまたはStorage Navigator Modularのマニュアルを参照してください。

KAIC06302-E
コントローラ"＜コントローラID＞"のポート情報一覧の取得に失敗しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC06303-E
ポート"＜ポート名＞"のポート情報の取得に失敗しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC06305-E
指定されたストレージシステムはLUNセキュリティ機能をサポートしていません。
ストレージシステムの構成を確認してください。この機能を実行するには，ストレージシステムにLUNセキュリティオプションがインストールされていなければなりません。

KAIC06306-E
LUNセキュリティ機能がストレージシステム上で無効にされています。
ストレージシステムの構成を確認してください。LUNセキュリティが有効であるかどうかを確認してください。

KAIC06307-E
指定されたポートはHP接続モードのため，LUNセキュリティを変更できませんでした。
LUNセキュリティを変更するには，ポートのHP接続モードが無効である必要があります。

KAIC06309-E
ポート"＜ポート名＞"のLUN"＜LUN＞"は存在しないLDEV"＜デバイス番号＞"にすでに割り当てられています。
Device Managerでは指定されたLUNへの操作をサポートしていません。必要であれば，Disk Array Management ProgramまたはStorage Navigator Modularを使用してLUNの割り当てを解除してください。

KAIC06311-E
LU統合機能がストレージシステム上で無効にされています。
ストレージシステムの構成を確認してください。LU統合機能が有効であるかどうかを確認してください。

KAIC06312-E
指定されたストレージシステムはLU統合機能をサポートしていません。
ストレージシステムの構成を確認してください。この機能を実行するには，ストレージシステムにLU統合オプションがインストールされていなければなりません。

KAIC06313-E
コントローラ"＜コントローラID＞"のポート情報一覧の取得に失敗しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC06314-E
ポート"＜ポート名＞"のポート情報の取得に失敗しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC06315-E
指定されたポートはホストモード2"＜ホストモード2名＞"をサポートしていません。
指定を見直してください。

KAIC06316-E
指定されたポートはホストモード2"＜ホストモード2名＞"をサポートしていません。
指定を見直してください。

KAIC06317-E
指定されたポートはポートオプション"＜ポートオプション＞"をサポートしていません。
指定を見直してください。

KAIC06318-E
指定されたポートはポートオプション"＜ポートオプション＞"をサポートしていません。
指定を見直してください。

KAIC06320-E
指定されたストレージシステムはホストモード2"＜ホストモード2名＞"をサポートしていません。
ストレージシステムのマイクロコードのバージョンを確認してください。

KAIC06321-E
対象のストレージシステムはマッピングモードではありません。
Device Managerを使用してストレージシステムを操作するためには，マッピングモードが有効でなければなりません。マッピングモードについては，該当するストレージシステムマニュアルを参照してください。

KAIC06322-E
ストレージシステムに対して指定された要求を実行できません。ストレージシステムの管理に必要な権限をほかのユーザーに獲得された可能性があります。
ほかのアプリケーションがビルトインアカウントを使用してストレージシステムにアクセスしていないか確認してください。アクセスしていなければ，ストレージシステムに対してリフレッシュを実行したあと，再実行してください。

KAIC06323-E
ストレージシステムに対して指定された要求を実行できません。ストレージシステムとのログインセッションが破棄されています。
強制ログアウトやアカウントの無効化などの操作により，強制的にログアウトさせられた可能性があります。ほかのユーザーがストレージシステムに対して該当する操作を実行していないかを確認してください。該当する操作を実行していなければ，ストレージシステムに対してリフレッシュを実行したあと，再実行してください。

KAIC06330-E
指定したストレージシステム "＜アレイファミリー＞" はSCSIモデルです。Device Managerではサポートしていません。
ストレージシステムを確認してください。

KAIC06400-E
ストレージシステムでの処理でエラーが発生しました。エラーコード1="＜エラーコード1＞"，エラーコード2="＜エラーコード2＞"，意味="＜意味＞" 構成変更をしていた場合はストレージシステムの情報を更新してください。実行権限がない場合はストレージシステム管理者に連絡してください。
このマニュアルから，該当するストレージシステムのエラーメッセージおよび対処を参照し，それに従ってください。

KAIC06401-E
ストレージシステムでのフォーマット処理でエラーが発生しました（エラーコード="＜エラーコード＞"）。 原因を取り除いたあと，ストレージシステムに対してリフレッシュを実行してください。
原因を取り除いたあと，ストレージシステムに対してリフレッシュを実行してください。

KAIC06402-E
ストレージシステムでの処理が完了しません。原因を取り除いたあと，ストレージシステムに対してリフレッシュを実行してください。
原因を取り除いたあと，ストレージシステムに対してリフレッシュを実行してください。

KAIC06403-E
LDEV（devNum="＜デバイス番号＞"）はフォーマットできる状態ではありません。
リフレッシュしてからLDEVの状態を見直してください。

KAIC06450-E
ストレージシステムでの処理でエラーが発生しました。エラーコード1="＜エラーコード1＞"，エラーコード2="＜エラーコード2＞"，意味="＜意味＞" 構成変更をしていた場合，ストレージシステムおよび外部ストレージシステムに対してリフレッシュを実行してください。あなたがローカルユーザーの場合はシステム管理者に連絡してください。
このマニュアルから，該当するストレージシステムのエラーメッセージおよび対処を参照し，それに従ってください。

KAIC06999-E
失敗が繰り返されたためSNMPコマンド実行を中止しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07000-E
特定不能なエージェントエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07001-E
ストレージシステムでは"＜操作＞"操作をサポートしていません。
Device Managerサーバは指定されたストレージシステムへのリクエストをサポートしていません。

KAIC07002-E
操作に必要なライセンスキーがインストールされていません。
必要なライセンスキーをインストールしてください。

KAIC07003-E
操作に必要なライセンスキーが無効になっています。
必要なライセンスキーを有効にしてください。

KAIC07004-E
"LU"は無効です。整数を指定してください。
整数を指定してください。

KAIC07005-E
パラメータが指定されていません： storage system "objectID"
storage systemのオブジェクトIDを指定してください。

KAIC07006-E
パラメータが指定されていません： Port "objectID"
PortのオブジェクトIDを指定してください。

KAIC07007-E
パラメータが指定されていません： Path "objectID"
PathのオブジェクトIDを指定してください。

KAIC07008-E
パラメータが指定されていません： WWN "WWN"
WWNを指定してください。

KAIC07009-E
"SCSI ID"が不適切です。
SCSI IDを見直してください。

KAIC07010-E
指定されたWWN "＜WWN＞"は無効な値です。
00.00.00.00.00.00.00.00からFF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.FFまでの範囲で指定してください。

KAIC07011-E
パラメータが指定されていません： WWNGroup "objectID"
WWNGroupのオブジェクトIDを指定してください。

KAIC07012-E
パラメータが指定されていません： LUN Group "objectID"
LUNGroupのオブジェクトIDを指定してください。

KAIC07013-E
リクエストで指定されたオブジェクトIDにはオブジェクトタイプに誤りがあります。
オブジェクトの種類を確認してください。

KAIC07014-E
パラメータが指定されていません： Logical Group "objectID"
Logical GroupのオブジェクトIDを指定してください。

KAIC07015-E
パラメータが指定されていません： Host "objectID"
HostのオブジェクトIDを指定してください。

KAIC07016-E
パラメータが指定されていません： Logical Group Element "objectID"
LogicalGroupエレメントとしてその論理グループに登録するオブジェクトのオブジェクトIDを指定してください。

KAIC07017-E
パラメータが指定されていません： "objectID"
オブジェクトIDを指定してください。

KAIC07018-E
指定した論理グループはDevice Managerデータベース内に見つかりません。論理グループパスが正しく指定されていません。論理グループパス："＜論理グループパス＞"
正しい論理グループパス，またはオブジェクトIDを指定してください。

KAIC07019-E
パラメータが指定されていません： Host "name"
Host名を指定してください。

KAIC07020-E
リクエスト中のエレメントが不足しています。"＜エレメント＞"
リクエスト中のエレメントの指定を見直してください。

KAIC07021-E
指定した論理グループは複数あります。オブジェクトIDを指定してください。論理グループ："＜論理グループパス＞"
指定を見直してください。

KAIC07022-E
パラメータが正しくありません： Host Info "＜未指定パラメータ＞"
Host Infoに指定されていないパラメータを指定してください。

KAIC07023-E
親階層の論理グループが正しく指定されていません。変更する論理グループを親階層の論理グループとして指定することはできません。
変更する論理グループ以外の論理グループを親グループとして指定してください。

KAIC07024-E
親階層の論理グループが無効です。実行されたリクエストには親階層の論理グループと子階層の論理グループが反対に指定されています。
親階層の論理グループと子階層の論理グループの関係に矛盾があります。指定を見直してください。

KAIC07025-E
親階層の論理グループがDevice Managerデータベースにありません。
親階層の論理グループの指定を見直してください。

KAIC07026-E
指定された論理グループはDevice Managerデータベースにありません。
論理グループの指定を見直してください。

KAIC07027-E
指定されたストレージシステムはDevice Managerデータベースにありません。
ストレージシステムの指定を見直してください。

KAIC07028-E
指定したLDEV（devNum="＜デバイス番号＞"）がDevice Managerデータベース内に見つかりません。
指定したLDEVを確認してください。

KAIC07029-E
指定したパス（portID="＜ポートID＞"，domainID="＜ドメインID＞"，devNum="＜デバイス番号＞"）はDevice Managerデータベースにありません。
パスの指定を見直してください。

KAIC07030-E
指定されたhostはDevice Managerデータベースにありません。
hostの指定を見直してください。

KAIC07031-E
host infoがDevice Managerデータベースにありません。
host infoの指定を見直してください。

KAIC07032-E
パラメータ"＜パラメータ名＞"と"＜パラメータ名＞"の両方を指定することはできません。
指定を見直してください。

KAIC07033-E
リクエスト中のエレメント数が不正です。（エレメント名="＜エレメント名＞"）
リクエスト中のエレメント数を見直してから，再実行してください。

KAIC07034-E
パラメータが指定されていません： User "loginID"
UserのloginIDを指定してください。

KAIC07035-E
登録できるRCUまたはSSIDが最大数まで作成されているので，この操作を実行できません。
不要なRCUまたはSSIDを削除してから，再実行してください。

KAIC07036-E
パラメータが指定されていません： Rule "ruleID"
RuleのruleIDを指定してください。

KAIC07037-E
論理パスが登録できる最大数を超えるので，この操作を実行できません。
不要な論理パスを削除してから，再実行してください。

KAIC07038-E
パラメータが正しくありません： UserGroup "name"
ユーザーグループ名を指定してください。

KAIC07039-E
指定されたユーザーグループはDevice Managerデータベースには見つかりません。
ユーザーグループを見直してください。

KAIC07040-E
パラメータが指定されていません： User "password"
ユーザーパスワードを指定してください。

KAIC07041-E
パラメータが指定されていません： User "groupName"
ユーザーのグループ名を指定してください。

KAIC07042-E
ユーザーグループ名が不正です。次の文字を用いて25文字以下で指定してください。a～z A～Z 0～9 - = ¥ ` , . _
入力したユーザーグループ名を見直してください。

KAIC07043-E
ユーザーIDが不正です。次の規則に従って指定してください。入力規則："＜ユーザーIDの入力規則＞"
入力したユーザーIDを見直してください。

KAIC07044-E
パスワードが不正です。次の規則に従って指定してください。入力規則："＜パスワードの入力規則＞"
入力したパスワードを見直してください。

KAIC07045-E
指定された子階層のグループ"＜指定した論理グループ名＞"はすでにグループ"＜対象の親論理グループ名＞"の下にあるため使用できません。
子階層のグループ名を変更してください。

KAIC07046-E
指定された名前の最上位グループ"＜指定した論理グループ名＞"はすでにあるため使用できません。
グループ名を変更してください。

KAIC07047-E
"name"の値が不正です。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07048-E
"＜ファイル名＞"というファイルはありません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07049-E
"＜ファイル名＞"というファイルは読めません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07050-E
指定したストレージシステムとの間に，MCU-RCUまたはリモートパスは作成できません。
ストレージシステムの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07051-E
パラメータが指定されていません： Debug level "value"
Debug level値を指定してください。

KAIC07052-E
指定したMCUポートがInitiatorではありません。
論理パスの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07053-E
Debug level値"＜Debug level値＞"が無効です。
Debug levelは0（すべてのメッセージ），1（インフォメーション），2（ワーニング），3（エラー），4（致命的エラーだけ）のどれかを指定してください。

KAIC07054-E
Subscriber"＜Subscriber ID＞"の削除に失敗しました。
指定されたSubscriber"topic"はありません。指定を見直してください。

KAIC07055-E
パラメータが指定されていません： Subscriber "topic"
Subscriber のtopicを指定してください。

KAIC07056-E
Subscriber"＜Subscriber ID＞"の登録に失敗しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07057-E
パラメータが指定されていません： Network resource "IP Address"
Network resource のIPアドレスを指定してください。

KAIC07058-E
指定したストレージシステムとの間のMCU-RCU，またはリモートパスはすでに作成されいるので，この操作を実行できません。
MCU-RCU，またはリモートパスの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07059-E
パラメータ"count"が無効です。一つしか指定できません。
"count"を見直してください。

KAIC07060-E
指定したポートは，変更できる組み合わせのポートでないので，この操作を実行できません。
ポートの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07061-E
パラメータ"start"が無効です。一つしか指定できません。
"start"を見直してください。

KAIC07062-E
パラメータが指定されていません： Object "name"
オブジェクト名を指定してください。

KAIC07063-E
パラメータが指定されていません： Alert "number"または"source"
Alert "number"と"source"の両方の指定が必要です。

KAIC07064-E
親階層のストレージシステムが見つかりません。
ストレージシステムの指定を見直してください。

KAIC07065-E
パラメータが指定されていません： storage system "arrayFamily"
ストレージシステムのアレイファミリーの指定を見直してください。

KAIC07066-E
指定した論理パスは，すでにRCUに登録されているので，この操作を実行できません。
論理パスの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07067-E
パラメータが指定されていません： storage system "searchCommunity"
ストレージシステムのパラメータ"searchCommunity"を指定してください。

KAIC07068-E
"objectID" が正しくありません。
オブジェクトIDの記述を見直してください。

KAIC07069-E
一つのストレージシステムのオブジェクトから論理グループを構成してください。
論理グループにオブジェクトを追加しようとしましたが，一つの論理グループには一つのストレージシステムのオブジェクトしか追加できません。

KAIC07070-E
メッセージ"Topic"が無効です。
"Topic"を見直してください。

KAIC07071-E
パラメータ"name"が最大文字列長を超えました。
指定範囲を確認してください。

KAIC07072-E
指定した論理パスは設定されていません。
論理パスの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07073-E
リクエスト中に無効なパラメータがあります："＜期待しているクラス名＞"を期待していますが"＜指定されたクラス名＞"が指定されています。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07074-E
パラメータが指定されていません： PortController "ID"
ポートコントローラーIDを指定してください。

KAIC07075-E
パラメータが指定されていません： PortController "Mode"
ポートコントローラーのモードを指定してください。

KAIC07076-E
ポートコントローラのモードとしては無効な値です。
有効なポートコントローラーの値を指定してください。

KAIC07077-E
要求されたモードをファイバーポートでないポートコントローラで設定できません。
このリクエストはファイバーポートにだけ実行できます。

KAIC07078-E
要求されたポートコントローラにポートが見つかりません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07079-E
ハイスピードモードに設定できません。ポート"＜ポート1ID＞" およびポート"＜ポート2ID＞" のホストモードが異なります。
ハイスピードモードを設定するにはポート"＜ポート1ID＞"とポート"＜ポート2ID＞"のホストモードを統一してください。

KAIC07080-E
ハイスピードモードに設定できません。ポート"＜ポート1ID＞" およびポート"＜ポート2ID＞" のトポロジを統一してください。
ハイスピードモードを設定するにはポート"＜ポート1ID＞"とポート"＜ポート2ID＞"のトポロジを統一してください。

KAIC07081-E
ハイスピードモードに設定できません。ポート"＜ポート1ID＞" およびポート"＜ポート2ID＞" のファイバーアドレスが同じです。
ハイスピードモードを設定するにはポート"＜ポート1ID＞"とポート"＜ポート2ID＞"のファイバーアドレスを異なる値にしてください。

KAIC07082-E
ハイスピードモードに設定できません。ポート"＜ポートID＞" のトポロジはPoint-To-Pointです。
ハイスピードモードを設定するにはポート"＜ポートID＞"のトポロジをFC-ALに変更してください。

KAIC07083-E
ハイスピードモードに設定できません。LDEV "＜デバイス番号＞" は，ポート"＜ポート1ID＞" およびポート"＜ポート2ID＞" の両ポートに割り当てられています。
ハイスピードモードを設定するには両ポートのどちらかのLDEVを解放してから再実行してください。

KAIC07084-E
要求されたポートにはWWNはありません。
ポートのWWNの指定を見直してください。

KAIC07085-E
指定したPDEV数はアレイグループの作成には不適切です。
一つアレイグループを作成するのに少なくとも二つのPDEVが必要です。

KAIC07086-E
指定されたホストモードはこのストレージシステムでは無効です。
ホストモードまたはストレージシステムを見直してください。

KAIC07087-E
パラメータが指定されていません： Rule "operation"
Ruleのオペレーションを指定してください。

KAIC07088-E
パラメータが指定されていません： Rule "ruleType"
RuleのruleTypeを指定してください。

KAIC07089-E
パラメータが指定されていません： Rule "target"
Ruleのtargetを指定してください。

KAIC07090-E
パラメータが指定されていません： "groupName" を指定してください。
グループ名を見直してください。

KAIC07091-E
パラメータが指定されていません： User "role"
ユーザーのroleを指定してください。

KAIC07092-E
roleの値が不正です。
ユーザーのroleを見直してください。

KAIC07093-E
無効なポートコントローラ番号が指定されました。
ポートコントローラー番号を見直してください。

KAIC07094-E
指定されたポートコントローラでハイスピードモードは利用できません。
指定されたポートコントローラーでハイスピードモードはサポートされていません。

KAIC07095-E
ポートコントローラに無効なカード番号が指定されました。
カード番号として正しい値を指定してください。

KAIC07096-E
ポートに無効なトポロジが指定されました。
トポロジとして正しい値を指定してください。

KAIC07097-E
ポートに無効なファイバーアドレスが指定されました。
ファイバーアドレスとして正しい値を指定してください。

KAIC07098-E
MU番号が登録できる最大数を超えているため，この操作を実行できません。
不要なペアを削除してから，再実行してください。

KAIC07099-E
ポートに無効なチャネルスピードが指定されました。
チャネルスピードとして正しい値を指定してください。

KAIC07100-E
"portID"が指定できる範囲外です。指定範囲は"＜Port ID最小値＞"-"＜Port ID最大値＞"です。
有効範囲内で指定してください。

KAIC07101-E
"LDEV"が指定できる範囲外です。指定範囲は"＜LDEV最小値＞" - "＜LDEV最大値＞"です。
有効範囲内で指定してください。

KAIC07102-E
"LUN"が指定できる範囲外です。指定範囲は"＜LUN最小値(16進)＞（＜LUN最小値＞）" - "＜LUN最大値(16進)＞（＜LUN最大値＞）"です。
有効範囲内で指定してください。

KAIC07103-E
ポートがストレージシステム内に見つかりません。
ポートまたはストレージシステムの指定を見直してください。

KAIC07104-E
LDEV "＜デバイス番号＞" がストレージシステム内に見つかりません。
LDEVまたはストレージシステムの指定を見直してください。

KAIC07105-E
LUN "＜LUN＞" がストレージシステム内に見つかりません。
LUNまたはストレージシステムの指定を見直してください。

KAIC07106-E
LDEV "＜デバイス番号＞" はPort "＜Port名＞" がすでに使用しています。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07107-E
LUN "＜LUN＞" はすでにPort "＜Port名＞" が使用しています。
LUNの指定を見直してください。

KAIC07108-E
指定されたLDEV "＜デバイス番号＞" はOnDemandデバイスのためLUNに使用することはできません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07109-E
Pathエレメントの"devNum"アトリビュートおよびLDEVエレメントがどちらも指定されていないためリクエストを処理できません。
リクエストを見直してください。

KAIC07110-E
指定されたLUNにはホストのセキュリティが設定されているため削除できません。LUNを削除する前にそのLUNに設定されているWWNセキュリティをすべて解除する必要があります。
セキュリティ設定を解除した後，再実行してください。

KAIC07111-E
WWN "＜WWN＞" を削除できません。ポートに指定されたWWNはありません。
WWNとLUNが正しく指定されているかどうかを確認してください。

KAIC07112-E
ポート（portID="＜ポートID＞"）がストレージシステム内に見つかりません。
ポートまたはストレージシステムの指定を見直してください。

KAIC07113-E
論理パスを最小パス数以下にすることはできません。
論理パスの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07114-E
LUNセキュリティの変更はできません。指定されたLUNはLUNグループ"＜LUNグループのニックネーム＞"に属するLUNの一つです。
LUNグループを削除した後，再実行してください。

KAIC07115-E
LUNを解除することはできません。指定されたLUNはLUNグループ"＜LUNグループのニックネーム＞"に属するLUNの一つです。
LUNグループを削除した後，再実行してください。

KAIC07116-E
指定したリモートパスが不正です。コントローラ0のポートを一つ，かつコントローラ1のポートを一つ指定する必要があります。
リモートパスの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07117-E
指定したWWNグループがポート "＜ポート名＞"上にないので，コマンドを実行できません。
正しいWWNグループとポートが指定されているかどうかを確認したあと，再実行してください。

KAIC07118-E
指定したLUNグループがポート "＜ポート名＞"上にないので，コマンドを実行できません。
正しいLUNグループとポートが指定されているかどうかを確認してください。

KAIC07119-E
HostInfoが参照しているLUNはストレージシステム内に見つかりません。
LUNを見直してください。

KAIC07120-E
指定したホスト"＜ホスト名またはオブジェクトID＞"はありません。
指定を見直してください。

KAIC07121-E
論理グループの要素を削除できません。指定された要素は論理グループに属していません。
オブジェクトIDを見直してください。

KAIC07122-E
指定のホスト"＜ホスト名＞" は既存のホストに使用されています。
ホスト名を変更して指定してください。

KAIC07123-E
指定されたHostInfoはすでにDevice Managerデータベースに登録されています。
HostInfoの指定を見直してください。

KAIC07124-E
シリアル番号"＜シリアル番号＞" のストレージシステムはDevice Managerデータベースには見つかりません。
ストレージシステムのオブジェクトIDを見直してください。

KAIC07125-E
ホスト"＜ホスト名＞" を削除できません。指定されたホストはLUNに使用されているWWNを含んでいます。
ホストを削除する前にLUNセキュリティを解除してください。

KAIC07126-E
LDEV"＜デバイス番号＞"は＜PP名(VolumeMigration)＞の予約ボリュームです。LUNには使用できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07127-E
パラメータが無効です：Filter"Condition VolumeKind"
Condition VolumeKindを見直してください。有効なCondition VolumeKindは"MAINFRAME"，"INTERMEDIATE"，"OPEN"およびこれらを組み合わせたものです。

KAIC07128-E
LDEV "＜デバイス番号＞" はコマンドデバイスです。指定されたLUNは削除できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07129-E
指定されたWWN "00.00.00.00.00.00.00.00" は無効です。LUNにセキュリティを設定できません。
WWNの指定を見直してください。

KAIC07130-E
ポートタイプ"＜ポートタイプ＞" に対してLUNを追加できません。
ポートの指定を見直してください。

KAIC07131-E
指定されたSCSI ID "＜SCSI ID＞" はストレージシステム内に見つかりません。
指定したSCSI IDを確認してください。

KAIC07132-E
ポートタイプ "＜ポートタイプ＞" のポートに対して本操作を実行することはできません。
ポートの指定を見直してください。

KAIC07133-E
指定できるWWNの最大数"＜指定できるWWNの最大数＞"を超えての指定はできません。
指定されたポートへこれ以上WWNを追加できません。不要なWWNを削除した後，再実行してください。

KAIC07134-E
指定されたWWN"＜WWN＞" はホスト"＜ホスト名＞" ですでに使用されています。
WWNの指定を見直してください。

KAIC07135-E
指定されたPDEV"＜PDEV-ID＞" はすでに使用されています（role="＜role＞"）。
PDEVのpdevIDの指定を見直してください。

KAIC07136-E
PDEV"＜PDEV-ID＞" とアレイグループのシャーシが一致していません。
指定したアレイグループのシャーシと同じシャーシのPDEVを指定してください。

KAIC07137-E
LDEVはLUNが定義されているので削除できません。
LDEVを削除する前にLUNが削除されなければなりません。

KAIC07138-E
LUNが定義されているアレイグループは削除できません。
LDEVを削除する前にLUNが削除されなければなりません。

KAIC07139-E
パラメータ"chassis"は指定範囲外です。有効範囲は"＜最小chassis数＞"-"＜最大chassis数＞"です。
有効範囲は"0"-"最大chassis数"です。

KAIC07140-E
指定されたポートコントローラはDevice Managerデータベースに見つかりません。
ポートコントローラーの指定を見直してください。

KAIC07141-E
アレイグループに設定できる個数は，"＜最大LDEV数＞"を超えることはできません。
LDEVを作成するには，不要なLDEVを削除するか，別のアレイグループを指定してください。

KAIC07142-E
スペアドライブの解除に失敗しました。PDEV "＜PDEV ID＞" はスペアドライブではないか，または使用中のスペアドライブです。
PDEVの指定を見直してください。

KAIC07143-E
この操作でスペアドライブ "＜スペアドライブID＞" を削除することはできません。
このスペアドライブを削除するにはアレイグループを削除してください。

KAIC07144-E
指定されたエミュレーションタイプは無効です。
サポートされていないエミュレーションタイプが指定されています。Device ManagerサーバはOPEN エミュレーションを使用したLDEVだけを作れます。

KAIC07145-E
エミュレーションタイプに反する無効な容量が指定されました。
指定したエミュレーションタイプの有効範囲内の容量が指定されているかどうかを確認してください。

KAIC07146-E
指定されたアレイグループには十分な空領域がありません。
空き領域内の容量で指定してください。詳細は該当するストレージシステムのマニュアルを参照してください。

KAIC07147-E
シャーシに指定できるアレイグループの最大数"＜アレイグループの最大数＞"を超えています。
シャーシを見直してください。

KAIC07148-E
パラメータ"defaultPortController"は指定範囲外です。有効範囲は"＜パラメーター最小値＞"から"＜パラメーター最大値＞"です。
有効範囲は"＜パラメーター最小値＞"から"＜パラメーター最大値＞"です。

KAIC07149-E
Device Managerは指定されたポートコントローラ"＜ポートコントローラID＞" を認識できません。
ポートコントローラーの指定を見直してください。

KAIC07150-E
Device Managerは指定されたポート"＜ポート名＞" を認識できません。
ポートの指定を見直してください。

KAIC07151-E
指定されたストレージシステムが見つかりません。
ストレージシステムの指定を見直してください。

KAIC07152-E
パラメータ"domainID"の値は指定範囲外です。有効な範囲は "＜domainID最小値＞" から "＜domainID最大値＞" です。
DomainIDの指定を見直してください。

KAIC07153-E
DomainID "＜DomainID＞" はポート"＜ポートID＞" にすでに使用されています。
DomainIDの指定を変更してください。

KAIC07154-E
設定できる最大数"＜ホストストレージドメイン最大数＞"を超えるホストストレージドメインをポート"＜ポート名＞" に設定することはできません。
有効範囲内で指定してください。

KAIC07155-E
指定されたホストストレージドメイン（portID="＜ポートID＞"，domainID="＜ドメインID＞"）はDevice Managerデータベース内に見つかりません。
ホストストレージドメインの指定を見直してください。

KAIC07156-E
パラメータが指定されていません： HostStorageDomain "objectID"
ホストストレージドメインのオブジェクトIDを指定してください。

KAIC07157-E
ModifyPortのリクエスト内に "HostMode" パラメータが指定されていません。
ホストストレージドメインのホストモードを指定してください。

KAIC07158-E
指定されたオブジェクトの"name"は削除できません。
objectIDの指定を見直してください。

KAIC07159-E
このストレージシステムを管理している分割ストレージ管理者は，SLPR："＜SLPR番号＞"に属するポート（portID="＜ポートID＞"）に対して構成を変更できません。
ポートの指定を見直してください。

KAIC07160-E
LUNセキュリティの変更はできません。指定されたWWNはWWNグループ"＜WWNグループ＞"に属するWWNの一つです。
WWNグループを削除した後，再実行してください。

KAIC07161-E
パラメータが無効です：Filter"Condition type"
Condition typeを見直してください。有効なCondition typeは"ALL"，"FREE"，"ASSIGNED"，"UNASSIGNED"，"RESERVED"です。

KAIC07162-E
パラメータが指定されていません： "Port"
Portを指定してください。

KAIC07163-E
指定されたポートオプションは無効です。
サポートされていないポートオプションが指定されています。

KAIC07164-E
指定されたホストモード2は無効です。
サポートされていないホストモード2が指定されています。

KAIC07165-E
同一ポート下に異なる組み合わせのホストモードが指定されています。
指定されたストレージシステムは同一ポート下の異なる組み合わせのホストモードをサポートしていません。指定を見直してください。

KAIC07166-E
同一ポート下に異なる組み合わせのホストモード2が指定されています。
指定されたストレージシステムは同一ポート下の異なる組み合わせのホストモード2をサポートしていません。指定を見直してください。

KAIC07167-E
API Versionが取得できませんでした。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07168-E
指定されたWWNは対象"＜target element＞"にありません。
WWNの指定を見直した後，再実行してください。

KAIC07169-E
NASのポートコントローラに対し，本操作は実行できません。
NASのポートコントローラーに対しての操作はサポートしていません。

KAIC07170-E
指定されたユーザーIDは無効です。
有効なユーザーIDを指定してください。

KAIC07171-E
指定したLUは＜PP名(HRC)＞/＜PP名(HMRCF)＞で使用されているので削除できません。
LUの指定を見直してください。

KAIC07172-E
指定されたストレージシステムへこれ以上はコマンドデバイスを追加できません。
指定できるコマンドデバイスの最大数は二つです。不要なコマンドデバイスを削除した後，再実行してください。

KAIC07173-E
NASのシステムボリューム（devNum="＜デバイス番号＞"）に対し，本操作は実行できません。
NASのシステムボリュームに対しての操作をサポートしていません。

KAIC07174-E
指定されたエミュレーションタイプ"＜エミュレーションタイプ＞"で，指定されたサイズ"＜指定サイズ＞KB"より自動算出された作成容量は"＜作成サイズ＞KB"です。作成容量が"＜下限サイズ＞KB"-"＜上限サイズ＞KB"の範囲になるように指定し直してください。
指定したエミュレーションタイプの有効範囲内の容量が指定されているかどうかを確認してください。

KAIC07175-E
指定されたアレイグループには十分な空領域がありません。空き領域内の容量で指定してください。自動算出された作成容量は"＜作成サイズ＞KB"です。
空き領域内の容量で指定してください。

KAIC07176-E
パスが未設定のLUに対し，コマンドデバイスを設定できません。
パスの設定後，再び本操作を実行してください。

KAIC07177-E
コマンドデバイスが設定されているLU（devNum="＜デバイス番号＞"）の最後のパスは解除できません。
コマンドデバイスを解除してから，パスを解除してください。

KAIC07178-E
指定されたコマンドオプションは無効です。
無効なコマンドオプションが指定されています。

KAIC07179-E
パラメータが正しくありません。domainIDとWWNは同時に指定できません。
パラメーターを確認してください。

KAIC07180-E
LUSE作成で，LDEV "＜デバイス番号＞" が重複して指定されています。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07181-E
パラメータが指定されていません： LogicalUnit "commandDevice"
LUのコマンドデバイスを指定してください。

KAIC07182-E
LU "＜デバイス番号＞" は＜PP名(VolumeMigration)＞の予約ボリュームです。コマンドデバイスには使用できません。
LUの指定を見直してください。

KAIC07183-E
LU "＜デバイス番号＞" はLUSEが設定されています。コマンドデバイスには使用できません。
LUの指定を見直してください。

KAIC07184-E
指定したLU "＜デバイス番号＞" は＜PP名(HRC)＞/＜PP名(HMRCF)＞で使用されています。コマンドデバイスには使用できません。
LUの指定を見直してください。

KAIC07185-E
＜PP名(HRC)＞/＜PP名(HMRCF)＞で使用されているLU（devNum="＜デバイス番号＞"）の最後のパスは解除できません。
パスの指定を見直してください。

KAIC07186-E
指定したLDEVのサイズが小さいためコマンドデバイスを作成できません。"＜コマンドデバイスを作成できるLDEVの最小サイズ＞"KB以上のLDEVを指定してください。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07187-E
設定されているパスがLUSEを構成している代表以外のLDEVの場合，そのパスは削除できません。
次に示す手順を実行してください。

Disk Array Management ProgramまたはStorage Navigator Modularを使用してLUSEを構成している代表以外のLDEVに設定されているパスを削除してください。

Device Managerを使用してストレージシステムのリフレッシュを実行してください。

KAIC07188-E
＜PP名(HRC)＞/＜PP名(HMRCF)＞で使用されているLUのパスは解除できません。
パスの指定を見直してください。

KAIC07189-E
指定された LDEV に対する操作 "＜操作＞" をサポートしていません。
当操作はオープンボリュームにだけ実行できます。LDEV の指定を見直してください。

KAIC07190-E
指定されたLUはすでにコマンドデバイスとして設定されているためコマンドを実行できません。
LUの指定を見直してください。

KAIC07191-E
指定されたLUはコマンドデバイスではないためコマンドを実行できません。
LUの指定を見直してください。

KAIC07192-E
"＜エレメント名＞"のパラメータが不足しています。少なくとも "＜アトリビュート名1＞" と "＜アトリビュート名2＞" のどちらか一方を指定しなければいけません。
パラメーターの指定を見直してください。

KAIC07193-E
指定されたLUにはすでにコマンドデバイスセキュリティが設定されているため，コマンドを実行できません。
LUの指定を見直してください。

KAIC07194-E
指定されたLUにはコマンドデバイスセキュリティが設定されていないため，コマンドを実行できません。
LUの指定を見直してください。

KAIC07195-E
エミュレーションタイプがOPEN以外のLUをコマンドデバイスにすることはできません。
LUの指定を見直してください。

KAIC07196-E
指定されたLU "＜デバイス番号＞" はすでに "＜PP名(QuickShadow)＞" "＜QuickShadowのボリュームタイプ＞" に設定されているためコマンドを実行できません。
LUの指定を見直してください。

KAIC07197-E
アレイグループはドライブ種別が異なるPDEVでは作成できません。
PDEVの指定を見直してください。

KAIC07198-E
指定されたPDEVのドライブ種別では，RAID0のアレイグループを作成できません。
PDEVの指定を見直してください。

KAIC07199-E
指定したオブジェクトはすでに論理グループ "＜論理グループ名＞" にあります。
オブジェクトの指定を見直してください。

KAIC07200-E
リクエストの実行に失敗しました。リクエスト中に空のメッセージIDが含まれています。
GetRequestStatusは有効なメッセージIDアトリビュートを要求しています。有効なメッセージIDアトリビュートをリクエストに加えてから再実行してください。

KAIC07201-E
指定した外部ストレージシステムは同じ筐体なのでこの操作を実行できません。
指定を見直してください。

KAIC07202-E
リクエストの実行に失敗しました。メッセージID "＜メッセージID＞" が見つかりません。
メッセージIDにはデータが格納されていません。データの受け取りは完了していると思われます。Device Managerデータベースを（例えばAddStorageArrayなどで）アップデートしてみてください。

KAIC07203-E
指定されたLU（devNum="＜デバイス番号＞"とdevNum="＜デバイス番号＞"）は通常のボリュームと"＜PP名(QuickShadow)＞"のV-VOLが混在しているため，コマンドを実行できません。
LUの指定を見直してください。

KAIC07204-E
指定したエミュレーションタイプをサポートしていません。
OPEN-Vを指定してください。

KAIC07205-E
異なる組み合わせのパスグループIDが指定されています。
指定を見直してください。

KAIC07206-E
リモートコマンドデバイスの場合，numOfLUsのパラメーターに"＜LU数＞"は指定できません。
指定を見直してください。

KAIC07207-E
指定したポート"＜ポート名＞"と指定した外部ストレージシステムのポート（WWN = "＜ポートWWN＞"）の組み合わせが不正なので，この操作を実行できません。
ポートと外部ストレージシステムのポートの指定を見直してください。

KAIC07208-E
指定したポート"＜ポート名＞"と指定した外部ストレージシステムのボリューム（LUN = "＜LUN＞"）の組み合わせが不正なので，この操作を実行できません。
ポートと外部ストレージシステムのボリュームの指定を見直してください。

KAIC07209-E
交替パス同士で外部ボリュームが異なります。
交替パスの指定を見直してください。

KAIC07210-E
指定されたReplicationGroupはすでにDevice Managerデータベースに登録されています。
ReplicationGroupの指定を見直してください。

KAIC07211-E
リクエストの実行に失敗しました。リクエスト中のReplicationGroupにobjectIDが指定されていません。
"＜API名＞"にはReplicationGroupのobjectIDアトリビュートが必要です。objectIDをリクエストに追加してから再実行してください。

KAIC07212-E
リクエストの実行に失敗しました。指定したReplicationGroupオブジェクトがデータベースに存在しないか，または同じIPアドレスを持つホストが複数登録されています。
リクエストを見直してから再実行してください。
指定したReplicationGroupオブジェクトがデータベースに存在していてもリクエストの実行に失敗する場合，同じIPアドレスを持つホストが複数登録されているおそれがあります。次の手順で対処してください。

不要なホストを削除します。

操作対象のストレージシステムの情報を更新します。

リクエストを再実行します。

KAIC07213-E
リクエストの実行に失敗しました。リクエスト中のReplicationInfoにobjectIDが指定されていません。
"＜API名＞"にはReplicationInfoのobjectIDアトリビュートが必要です。objectIDをリクエストに追加してから再実行してください。

KAIC07214-E
リクエストの実行に失敗しました。ReplicationInfoに指定されたオブジェクトはデータベースから見つかりませんでした。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07215-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたReplicationGroupはDevice Managerから扱えません。ストレージシステムに対してリフレッシュを実行したあと，再実行してください。同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
対応するホストエージェントのプロパティファイルを確認してください。

KAIC07216-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたReplicationInfoは指定されたReplicationGroupに含まれていません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07217-E
指定されたコマンドオプションは無効です。"＜オプションの数＞"個指定されましたが最低"＜必要とされるオプションの数＞"個必要です。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07218-E
指定されたコマンドオプションは無効です。"＜指定されたオプションの数＞"個指定されましたが最大"＜指定できるオプション数＞"個しか受け付けません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07219-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたcopyTrackSize "＜指定されたコピー速度＞"は無効な値です。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07220-E
指定されたレプリケーションコントローラペアはDevice Managerデータベースにありません。
レプリケーションコントローラペアの指定を見直してください。

KAIC07221-E
指定されたLU（機種="＜LUの機種＞"，製造番号="＜LUの製造番号＞"，デバイス番号="＜LUのデバイス番号＞"）は，ホストI/O抑止モードが有効になっているため，ペアに使用することはできません。
LUの指定を見直してください。

KAIC07222-E
指定したLU"＜デバイス番号＞"は＜PP名(HRC)＞/＜PP名(HMRCF)＞で使用されています。LUSEボリュームには使用できません。
LUの指定を見直してください。

KAIC07223-E
指定したLU"＜デバイス番号＞"は＜PP名(HRC)＞/＜PP名(HMRCF)＞で使用されているので，LUSEボリュームを削除できません。
LUの指定を見直してください。

KAIC07224-E
指定されたホストモードオプションは無効です。
ホストモードオプションの指定を見直してください。

KAIC07225-E
HostのobjectIDが指定されていません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07226-E
指定したHostのobjectIDが不正です。
ペアを一括管理しているhostのobjectIDを指定してください。

KAIC07227-E
"＜エレメント名＞"のobjectIDは指定できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07228-E
指定したreplicationOwnerHostはDevice Managerデータベースにありません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07229-E
"＜エレメント名＞"エレメントが指定されていません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07230-E
指定されたLDEV "＜デバイス番号＞"は保護されているため，コマンドを実行できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07231-E
指定されたLDEV "＜デバイス番号＞"はパスが設定されているため，コマンドを実行できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07232-E
指定されたLDEV "＜デバイス番号＞"は＜PP名(VolumeMigration)＞の予約ボリュームに設定されているため，コマンドを実行できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07233-E
指定されたLDEV "＜デバイス番号＞"はLUSEボリュームを構成している代表以外のLDEVであるため，コマンドを実行できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07234-E
指定されたLDEV "＜デバイス番号＞"はペアを構成しているため，コマンドを実行できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07235-E
LDEV "＜デバイス番号＞"が重複して指定されています。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07236-E
パラメータが無効です：Filter"Condition host"
Condition hostを見直してください。有効なCondition hostは"ASSIGNED"，"UNASSIGNED"です。

KAIC07237-E
LogicalUnit "＜デバイス番号＞" が重複して指定されています。
LogicalUnitの指定を見直してください。

KAIC07238-E
指定したストレージシステムでは，LogicalUnitをフォーマットしないで作成することはできません。
ストレージシステムの指定を見直してください。

KAIC07239-E
クイックフォーマットの実行に必要なSystem Disk領域がないためクイックフォーマットを実行できません。
System Disk領域を作成してから，再実行してください。

KAIC07240-E
指定されたLUは，他のストレージシステムからリモートコマンドデバイスとして利用されているため，コマンドを実行できません。
LUの指定を見直してください。

KAIC07241-E
指定されたLDEV "＜デバイス番号＞"は＜PP名(Dynamic Provisioning)＞で使用されているため，コマンドを実行できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07242-E
LDEV "＜デバイス番号＞" はコマンドデバイスです。指定されたLDEVは削除できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07243-E
LU "＜デバイス番号＞"は外部ボリューム，PoolボリュームまたはJournalボリュームのため，フォーマットを実行できません。
LUの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07244-E
オプションに＜オプション名＞と＜オプション名＞の両方を指定することはできません。
リクエストを見直してから，再実行してください。

KAIC07245-E
指定した外部ボリュームはコマンドデバイスです。LUの容量を指定する場合，外部ボリュームと同じ容量を指定する必要があります。
LUの指定を見直してください。

KAIC07246-E
ポート"＜ポート名＞"と外部ストレージシステムのポート（WWN = "＜ポートWWN＞"）の組み合わせを二つ以上指定しているので，この操作を実行できません。
ポートと外部ストレージシステムのポートの指定を見直してください。

KAIC07247-E
ポートロール"＜ポートロール＞"のポートに対しては，この操作を実行できません。
ポートの指定を見直してください。

KAIC07248-E
指定した外部ボリュームはコマンドデバイスです。内部ボリュームへのマッピングが必要です。
指定を見直してください。

KAIC07249-E
リモートコマンドデバイスの場合，キャッシュモードを設定することはできません。
指定を見直してください。

KAIC07250-E
指定された＜PP名(VolumeMigration)＞の移動プランに関係するLDEVが，Device Managerデータベースにありません。
指定を見直してください。

KAIC07251-E
指定した"＜パラメータ名＞"は，Device Managerのデータベース内にありません。名称が変更されたか，またはDevice Managerの管理対象から削除されたおそれがあります。指定した値を見直してから再実行してください。
指定した値を見直してから再実行してください。

KAIC07252-E
指定されたLDEVはLUSEが設定されています。＜PP名(VolumeMigration)＞の予約ボリュームには使用できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07253-E
指定されたVolumeMigrationエレメントのobjectIDが不正です。
objectIDの指定を見直してください。

KAIC07254-E
指定されたLDEVにパスが設定されています。＜PP名(VolumeMigration)＞の予約ボリュームには使用できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07255-E
指定されたLDEVはコマンドデバイスです。＜PP名(VolumeMigration)＞の予約ボリュームには使用できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07256-E
指定されたLDEVは，すでに＜PP名(VolumeMigration)＞の予約ボリュームに設定されています。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07257-E
指定されたLDEVは，＜PP名(VolumeMigration)＞の予約ボリュームではありません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07258-E
リクエストの実行に失敗しました。＜PP名(VolumeMigration)＞の予約ボリュームの設定および解除は同時に指定できません。
予約ボリュームの指定を統一してください。

KAIC07259-E
指定された＜PP名(VolumeMigration)＞の移動プランは，ストレージシステム（"＜ストレージシステム機種＞"，"＜シリアル番号＞"）にありません。
指定を見直してください。

KAIC07260-E
リクエストの実行に失敗しました。すべてのVolumeMigrationエレメントには同じownerIDを指定する必要があります。
ownerIDの指定を見直したあと，再実行してください。

KAIC07261-E
パラメータが不正です。リクエスト中の二つ以上のVolumeMigrationエレメントで，同じsourceDevNum"＜sourceDevNum＞"が指定されています。
VolumeMigrationエレメントのsourceDevNumの指定を見直したあと，再実行してください。

KAIC07262-E
パラメータが不正です。リクエスト中の二つ以上のVolumeMigrationエレメントで，同じtargetDevNum"＜targetDevNum＞"が指定されています。
VolumeMigrationエレメントのtargetDevNumの指定を見直したあと，再実行してください。

KAIC07263-E
リクエストで指定したオーナーIDが，ターゲットボリュームが持つオーナーIDと一致しません。
オーナーIDの指定を見直してください。

KAIC07264-E
リクエストの実行に失敗しました。VolumeMigrationエレメントにownerIDを指定する必要があります。
VolumeMigrationエレメントのownerIDには関係するターゲットボリュームのオーナーIDと同じ値を指定してください。

KAIC07265-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたソースボリュームとターゲットボリュームのエミュレーションタイプが一致していません。
ソースボリュームとターゲットボリュームは，エミュレーションタイプが同じのボリュームを指定してください。

KAIC07266-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたソースボリュームとターゲットボリュームのサイズが一致していません。
ソースボリュームとターゲットボリュームは，サイズが同じのボリュームを指定してください。

KAIC07267-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたボリュームは，通常ボリュームとCVSボリュームの組み合わせです。
ソースボリュームとターゲットボリュームは，通常ボリューム同士またはCVSボリューム同士を指定してください。

KAIC07268-E
リクエストの実行に失敗しました。すべてのLDEVで同じhihsmOwnerIDを指定する必要があります。
hihsmOwnerIDの指定を見直したあと，再実行してください。

KAIC07269-E
指定されたLDEVは保護されています。＜PP名(VolumeMigration)＞の予約ボリュームには使用できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07270-E
リクエストの実行に失敗しました。ペアを構成しているため＜PP名(VolumeMigration)＞の予約ボリュームには使用できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07271-E
リクエストの実行に失敗しました。パラメータ"＜属性名＞"に範囲外の値が指定されました。指定範囲は"＜パラメータ指定最小値＞"-"＜パラメータ指定最大値＞"です。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07272-E
指定されたLDEVはすでにCacheResidencyに設定されているため使用できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07273-E
パラメータが正しくありません。：Filter "Condition hostType"
指定を見直してから再実行してください。

KAIC07274-E
ホストのオブジェクトIDまたはホスト名と，ホストを選択するためのフィルターは，同時に指定できません。
指定を見直してから再実行してください。

KAIC07275-E
指定されたLDEVは＜PP名(Dynamic Provisioning)＞で使用されているため，＜PP名(VolumeMigration)＞には使用できません。
ストレージシステムのマイクロコードのバージョンを確認してください。

KAIC07276-E
指定されたLDEV "＜デバイス番号＞" は＜PP名(Dynamic Provisioning)＞のプールに使用されているため，パスを設定することはできません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07277-E
Device Managerでは，＜PP名(Dynamic Provisioning)＞で使用するボリュームの削除はできません。
LUの指定を見直してください。

KAIC07278-E
パラメーターが指定されていません："＜パラメーター＞"
指定を見直してから再実行してください。

KAIC07279-E
指定したユーザーID，またはパスワードが長過ぎます。Device Managerからは，このユーザーID／ユーザーパスワードでSMI-Sプロバイダーへのアクセスはできません。ユーザーID／ユーザーパスワードの長さを「1024」バイト以下で指定してから再実行してください。
ユーザーID／ユーザーパスワードの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07280-E
論理DKCが異なるLDEVを指定しました。LUSE(devNum="＜デバイス番号＞")を作成できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07281-E
パラメータが正しくありません。：Filter "Condition portType"
指定を見直してから再実行してください。

KAIC07282-E
P-VOLとS-VOLのpoolIDが同一ではありません。
poolIDの指定を見直してください。

KAIC07283-E
指定されたペア，または構成定義ファイルを作成するために必要なプールがストレージシステムに存在しません。(シリアル番号="＜シリアル番号＞"，プールID="＜プールID＞")
コピーペアの作成に使用するプールの要件を確認したあと，次のどちらかの対処をして再実行してください。

メッセージに表示された内容のプールを作成する。

ストレージシステムにあるプールを指定し直す。

KAIC07284-E
リクエストの実行に失敗しました。同じレプリケーショングループ内のペアは，すべて同じプールを使用しなければなりません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07285-E
パラメーターが正しくありません。： "＜パラメーター＞"
パラメーターを見直してから再実行してください。

KAIC07286-E
コマンドデバイスが設定されていないので，この操作を実行できません。
コマンドデバイスを設定してから，再実行してください。

KAIC07287-E
指定したスナップショットグループIDはDevice Managerのデータベースにありません。
スナップショットグループIDの指定を見直してください。

KAIC07288-E
指定したポートはファイバチャネルポートでないので，この操作を実行できません。
ポートの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07289-E
指定したポートがSLPR:0のポートでないので，この操作を実行できません。
ポートの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07290-E
指定されたLDEV "＜デバイス番号＞"は"＜PP名(Dynamic Provisioning)＞"のプールに使用されているため，コマンドを実行できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07291-E
指定したストレージシステムへこれ以上はDM-LUを追加できません。
不要なDM-LUを削除してから，再実行してください。

KAIC07292-E
指定したLUの容量が"＜LUのサイズ＞"GB未満なので，この操作を実行できません。
LUの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07293-E
指定したLUはDM-LUとして設定されてないので，この操作を実行できません。
LUの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07294-E
指定したLUはDevice Managerデータベースにありません。
LUの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07295-E
指定したリモートパスはファイバチャネル接続ではないので，この操作を実行できません。
リモートパスの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07296-E
実行したコマンドでは，指定したボリューム"＜デバイス番号＞"は使用できません。
Device Managerは，High Availability ManagerまたはExternal Storage Availability Manager機能で使用しているボリュームに対する操作をサポートしていません。指定したボリュームのHigh Availability ManagerまたはExternal Storage Availability Manager機能の構成を解除するか，指定を見直してから再実行してください。

KAIC07297-E
指定したペアはDevice Managerから操作できません。
Device Managerは，High Availability ManagerまたはExternal Storage Availability Manager機能のペアの操作をサポートしていません。指定したペアのHigh Availability ManagerまたはExternal Storage Availability Manager機能の構成を解除するか，指定を見直してから再実行してください。

KAIC07298-E
指定したLUはすでにDM-LUとして設定されているので，この操作を実行できません。
LUの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07299-E
指定したストレージシステム(IPアドレス="＜IPアドレス＞")のシリアル番号が，Device Managerに登録されているシリアル番号と異なります。保守作業などによって，シリアル番号が変更された可能性があります。(変更前シリアル番号="＜変更前シリアル番号＞"，変更後シリアル番号="＜変更後シリアル番号＞")
Device Managerから対象となっているストレージシステム情報を一旦削除したあと，ストレージシステム情報を再登録してください。

KAIC07300-E
timeToWait アトリビュートメッセージに負の数が設定されています。
有効範囲内で指定してください。

KAIC07301-E
Subscriberが登録されていません。
XML-APIのAddSubscriberでSubscriberの登録をしてください。

KAIC07302-E
パラメータが指定されていません： URLLink request
URLLinkの指定を見直してください。

KAIC07303-E
リクエストに書かれているURLLinkはありません。
オプションおよびobjectIDの指定を見直してください。

KAIC07304-E
リクエストにobjectIDとlinkedIDの両方のパラメータが指定されました。
objectIDまたはlinkedIDのどちらかを指定してください。

KAIC07305-E
URLLinkリクエスト中のobjectIDは有効なストレージシステムを参照していません。
ストレージシステムの指定を見直してください。

KAIC07306-E
SMI-S Enabledストレージシステムから取得したURLLinkは削除できません。
URLLinkの指定を見直してください。

KAIC07307-E
＜パラメーター名＞に指定されたオブジェクトが見つかりません。
URLLinkの指定を見直してください。

KAIC07308-E
Device Managerは，指定したDevice Managerオブジェクトに対するURLLinkの操作をサポートしていません。
URLLinkの指定を見直してください。

KAIC07309-E
リクエストの実行に失敗しました。"groupName"に"All Resources"以外が指定されています。
ユーザーグループの指定を見直してください。

KAIC07310-E
Performanceデータの取得に使用するホストが指定されていません。
server.propertiesファイルのserver.cim.agentプロパティにホストを設定し，Device Managerサーバを再起動してから，再実行してください。

KAIC07311-E
Device Managerは指定されたホスト"＜ホスト名＞"を認識できません。
指定したホストを追加して再実行してください。

KAIC07312-E
パラメータにはPortとLogicalUnitを同時に指定できません。
パラメーターを見直して再実行してください。

KAIC07313-E
パラメータにPortとLogicalUnitのどちらも指定されていません。
パラメーターを見直して再実行してください。

KAIC07314-E
指定されたストレージシステムはPerformanceデータの取得をサポートしていないか，必要なマイクロバージョンを満たしていません。
パラメーターを見直して再実行してください。

KAIC07315-E
LogicalUnit範囲（"＜LU範囲下限＞"～"＜LU範囲上限＞"）の指定方法に誤りがあります。
パラメーターを見直して再実行してください。

KAIC07316-E
指定したストレージシステムには＜エレメント名＞エレメントを複数指定できません。
リクエスト中のエレメントの指定を見直したあと，コマンドを再実行してください。

KAIC07317-E
＜パラメーター名＞パラメーターと同時に，複数の＜エレメント名＞エレメントを指定できません。
リクエスト中のエレメントの指定を見直したあと，コマンドを再実行してください。

KAIC07318-E
指定したユーザーは複数のユーザグループに属するため，この操作を実行できません。
複数のユーザグループに属するユーザーに対しては操作できません。

KAIC07319-E
指定したユーザーはBuilt-in user groupに属していないため，この操作を実行できません。
Built-in user groupに属していないユーザーに対しては操作できません。

KAIC07320-E
指定されたストレージシステムはDFシリーズのPerformanceデータの取得をサポートしていません。
パラメーターを見直して再実行してください。

KAIC07321-E
指定したラベル"＜ラベル＞"は不正です。ラベルは＜ラベルの最大長＞バイト以下で指定してください。
指定したラベルを見直してから再実行してください。

KAIC07322-E
指定したラベル"＜ラベル＞"は不正です。空文字は指定できません。
指定したラベルを見直してから再実行してください。

KAIC07323-E
指定したラベル"＜ラベル＞"は不正です。使用できない文字が含まれています。
指定したラベルを見直してから再実行してください。ラベルに使用できる文字は次のとおりです。: A-Z, a-z, 0-9, ' ', '~',‘`’, '!', '@', '#', '$', '%', '^', '&', '(', ')', '_', '+', '-', '=', '{', '}', '[', ']', ''', '.'。

KAIC07324-E
同じLDEVが指定されたエレメントが複数あります。
LDEVの指定を見直してから再実行してください。

KAIC07325-E
指定したLDEVにはすでにラベルが与えられています。
LDEVの指定を見直してから再実行してください。

KAIC07326-E
パラメータが指定されていません： ObjectLabel "targetID"
ObjectLabelのtargetIDを指定してから再実行してください。

KAIC07327-E
パラメータが指定されていません： ObjectLabel "label"
ObjectLabelのラベルを指定してから再実行してください。

KAIC07328-E
指定したLDEVは単一のストレージシステムのものではありません。
LDEVの指定を見直してから再実行してください。

KAIC07329-E
ユーザーの権限の変更に失敗しました。指定したユーザーの権限が不正な状態になったおそれがあります。該当するユーザーをいったん削除したあと，登録し直してください。
該当するユーザーをいったん削除したあと，登録し直してください。

KAIC07330-E
パラメータが不正です。Userエレメントの"groupName"は指定できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07331-E
指定したホストストレージドメイン（portID="＜ポートID＞"，domainNickname="＜ドメインニックネーム＞"）はDevice Managerデータベース内に見つかりません。
ホストストレージドメインの指定を見直してください。

KAIC07332-E
パラメーターが正しくありません。domainIDとdomainNicknameは同時に指定できません。
パラメーターを確認してください。

KAIC07333-E
パラメーターが正しくありません。domainNicknameとWWNは同時に指定できません。
パラメーターを確認してください。

KAIC07334-E
パラメーターが正しくありません。"＜パラメーター1＞"と"＜パラメーター2＞"は同時に指定できません。エレメント："＜エレメント＞"
リクエストを確認してください。

KAIC07335-E
パラメーターが指定されていません。エレメント："＜エレメント＞"，パラメーター："＜パラメーター＞"
リクエストを確認してください。

KAIC07336-E
パラメーターが正しくありません。"＜エレメント＞"エレメントの"＜パラメーター＞"属性と"＜エレメント＞"エレメントは同時に指定できません。
リクエストを確認してください。

KAIC07337-E
hostTypeが"＜ホストタイプ＞"であるホストに対して，コマンドオプション"＜オプション名＞"は指定できません。
指定するホストを見直してください。

KAIC07338-E
指定したペアはコンシステンシーグループに属するため，この操作を実行できません。
ペアを追加する場合は，別のスナップショットグループを選択してください。それ以外の場合は，指定したペアを追加した時に使用した管理ツールからペア操作をしてください。

KAIC07339-E
指定したプールのプールIDが不正です。
＜PP名＞用プールのプールIDを指定してください。

KAIC07340-E
指定したLDEV "＜デバイス番号＞"はLUSEを構成しているため，コマンドを実行できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07341-E
Device Managerでは，＜PP名(Dynamic Provisioning)＞で使用するボリューム（devNum="＜デバイス番号＞"）のサイズを変更できません。
LUの指定を見直してください。

KAIC07342-E
LU "＜デバイス番号＞" に指定した容量が不正です。現在の容量より小さな値を指定してください。
容量を指定し直してから，再実行してください。

KAIC07343-E
DM-LUを拡張できません。指定した拡張先パリティグループのドライブ種別"＜ドライブ種別＞"がDM-LUの属するパリティグループのドライブ種別"＜ドライブ種別＞"と異なります。ドライブ種別が同じになるように指定してください。
ドライブ種別が1種類以内になるように指定を見直してから，再度実行してください。

KAIC07344-E
DM-LUを拡張できません。指定した拡張先パリティグループのフォームファクタ"＜フォームファクタ＞"がDM-LUの属するパリティグループのフォームファクタ"＜フォームファクタ＞"と異なります。フォームファクタが同じになるように指定してください。
指定を見直してから，再度実行してください。

KAIC07345-E
DM-LUの拡張回数が最大数に達するため，DM-LUを拡張できません。
指定を見直してから，再度実行してください。

KAIC07346-E
DM-LUを拡張できません。指定した拡張先パリティグループの回転数"＜回転数＞"がDM-LUの属するパリティグループの回転数"＜回転数＞"と異なります。回転数が同じになるように指定してください。
指定を見直してから，再度実行してください。

KAIC07347-E
DM-LUを拡張できません。指定した拡張先パリティグループの暗号化状態がDM-LUの属するパリティグループの暗号化状態と異なります。暗号化状態が同じになるように指定してください。
指定を見直してから再実行してください。

KAIC07348-E
指定したペア（P-VOL :＜P-VOL　デバイス番号＞，S-VOL :＜S-VOL　デバイス番号＞）はスナップショットグループに属していないため，この操作を実行できません。
スナップショットグループを指定してください。

KAIC07349-E
指定したLUはすでにコマンドデバイスのユーザー認証モードが有効になっているため，コマンドを実行できません。
LUの指定を見直してください。

KAIC07350-E
このストレージシステムではLUSE機能はサポートされていません。
このストレージシステムではLUSEは未サポートです。指定を見直してください。

KAIC07351-E
LUSE作成にはそれぞれのLDEVが同じ "＜アトリビュート名＞" でなければなりません。要求されたLDEVの "＜アトリビュート名＞" は "＜値1＞"（devNum="＜デバイス番号＞"）と "＜値2＞"（devNum="＜デバイス番号＞"）です。
LUSEを構成するLDEVの"type"は同じものを指定してください。

KAIC07352-E
このAPIバージョンでは，LUSE作成で，LUSEを構成するLDEVを指定することはできません。
APIサポートバージョンを確認してください。

KAIC07353-E
指定したLDEV"＜LDEV ID（devNum）＞"は＜PP名(VolumeMigration)＞の予約ボリュームです。LUSEには使用できません。
LUSEを構成するLDEVの指定を見直したあと，再実行してください。

KAIC07354-E
LDEV "＜LDEV ID（devNum）＞" はLUNなので，LUSEには使用できません。
LUSEを構成するLDEVの指定を見直してください。

KAIC07355-E
指定したLUはコマンドデバイスのユーザー認証モードが無効になっているため，コマンドを実行できません。
LUの指定を見直してください。

KAIC07356-E
LUSE（devNum="＜デバイス番号＞"）に含まれるLDEV数は "＜最小LDEV数＞"-"＜最大LDEV数＞"の範囲内でなければなりません。
LUSEを構成するLDEVの指定を見直してください。

KAIC07357-E
トランスポート層からのレスポンスデータが見つかりません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07358-E
指定したLDEV "＜LDEV ID（devNum）＞" はRAID0です。RAID0のLDEVではLUSEを作成できません。
LUSEを構成するLDEVの指定を見直してください。

KAIC07359-E
Device Managerはこのストレージシステムのマイクロコード"＜マイクロコードバージョン＞"でのLUSE操作をサポートしていません。
ストレージシステムに含まれるソフトウェアのバージョンを確認してください。

KAIC07360-E
指定したLDEV（devNum="＜デバイス番号＞"とdevNum="＜デバイス番号＞"）はデフォルトコントローラーが異なるため，LUSEを作成できません。
LUSEを構成するLDEVの指定を見直してください。

KAIC07361-E
Device Managerでは，このストレージシステムのマイクロコード"＜マイクロコードバージョン＞"でLUSEを操作する場合，LDEV "＜LDEVのdevNum＞"を代表LDEVにする必要があります。
LUSEを構成するLDEVの指定を見直してください。

KAIC07362-E
LUSE作成では，LUSE（devNum="＜デバイス番号＞"）のサイズを"＜LUSEサイズの最大値＞TB"未満にしなければなりません。指定されたサイズは"＜LUSEのサイズ＞KB"です。
LUSEを構成するLDEVの指定を見直してください。

KAIC07363-E
LDEVはLUSEが定義されているので削除できません。
LDEVを削除する前にLUSEが削除されなければなりません。

KAIC07364-E
指定したLDEV（devNum="＜デバイス番号＞"）のエミュレーションタイプがOPEN以外なのでLUSEを作成することはできません。
指定を見直してください。

KAIC07365-E
ペアの削除に失敗しました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07366-E
指定したLDEV（devNum="＜デバイス番号＞"とdevNum="＜デバイス番号＞"）はドライブ種別が異なるので，LUSEは作成できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07367-E
指定したLDEV "＜デバイス番号＞"は＜Dynamic Provisioning＞で使用されているため，LUSEには使用できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07368-E
LUSEを作成できません。指定したLDEV（devNum="＜デバイス番号＞"およびdevNum="＜デバイス番号＞"）が属するパリティグループのフォームファクタが異なります。パリティグループのフォームファクタが同じLDEVで，LUSEを作成してください。
組み合わせるLDEVが属するパリティグループのフォームファクタが同じになるように，LDEVを指定し直してください。

KAIC07369-E
指定したスナップショットグループ名はDevice Managerデータベースにありません。
スナップショットグループ名の指定を見直してください。

KAIC07370-E
ストレージシステム（"＜ストレージシステム機種＞"，"＜シリアル番号 （非公開）＞"）はDevice Managerの管理対象外です。
対処の必要はありません。

KAIC07371-E
指定したプール名 "＜プール名＞" は不正です。プール名は ＜プール名の最大長＞ バイト以下で指定してください。
指定したプール名を見直してから再実行してください。

KAIC07372-E
指定したプール名 "＜プール名＞" は不正です。使用できない文字が含まれています。
指定したプール名を見直してから再実行してください。

KAIC07373-E
指定したプール名は不正です。プール名には1バイト以上，＜プール名の最大長＞バイト以下で文字列を指定してください。
指定したプール名を見直してから再実行してください。

KAIC07374-E
指定したプール名"＜プール名＞"は，ほかのプール（プールID：＜プールID＞）で使用されています。別のプール名を指定してから再実行してください。
別のプール名を指定してから再実行してください。

KAIC07375-E
指定したLDEVが属するストレージシステムに対して，コマンドオプション2"＜コマンドオプション名＞"は指定できません。指定したLDEVが属するストレージシステムと，コマンドオプションを見直してから再実行してください。
指定したLDEVの属するストレージシステムと，コマンドオプションを見直してから再実行してください。

KAIC07376-E
指定したプールが属するストレージシステムに対して，コマンドオプション2"＜コマンドオプション名＞"は指定できません。指定したプールが属するストレージシステムと，コマンドオプションを見直してから再実行してください。
指定したプールが属するストレージシステムと，コマンドオプションを見直してから再実行してください。

KAIC07377-E
ストレージシステムから取得したLDEVのラベルに，使用できない文字が含まれていたため，対象のLDEV (DevNum：＜DevNum＞) のラベルを更新しませんでした。Element Managerを使用して対象のLDEVのラベルを確認してください。必要に応じて，ラベルを変更してください。
Element Managerを使用して対象のLDEVのラベルを確認してください。必要に応じて，ラベルを変更してください。ラベルに使用できる文字は次のとおりです。: A-Z, a-z, 0-9, ' ', '~', '`', '!', '@', '#', '$', '%', '^', '&', '(', ')', '_', '+', '-', '=', '{', '}', '[', ']', ''', '.。

KAIC07378-E
ストレージシステムから取得したプール名に，使用できない文字が含まれていたため，対象のプール (プールID：＜プールID＞) のプール名を更新しませんでした。Element Managerを使用して対象のプール名を確認してください。必要に応じて，プール名を変更してください。
Element Managerを使用して対象のプール名を確認してください。必要に応じて，プール名を変更してください。プール名に使用できる文字は次のとおりです。: A-Z, a-z, 0-9, ' ', '~', '`', '!', '@', '#', '$', '%', '^', '&', '(', ')', '_', '+', '-', '=', '{', '}', '[', ']', ''', '.。

KAIC07379-E
指定したストレージシステムに対して，コマンドオプション"＜コマンドオプション名＞"は指定できません。コマンドオプションを見直してから再実行してください。
指定したコマンドオプションを見直してから再実行してください。

KAIC07380-E
パラメータが正しくありません： "＜エレメント＞"，"＜不正パラメータ＞"
エレメント中のパラメーター指定を見直してください。

KAIC07381-E
ConfigurationChangeエレメントのtype属性に不正な値 "＜type属性＞" が指定されました。
type属性の値を確認してください。

KAIC07382-E
対象のLDEV(DevNum：＜DevNum＞)のラベルをストレージシステムに反映できません。ラベルに使用できない文字が含まれています。ラベルを変更してください。
ラベルを変更してください。ラベルに使用できる文字は次のとおりです。: A-Z, a-z, 0-9, ' ', '~', '`', '!', '@', '#', '$', '%', '^', '&', '(', ')', '_', '+', '-', '=', '{', '}', '[', ']', ''', '.。

KAIC07383-E
対象のLDEV(DevNum：＜DevNum＞)のラベルをストレージシステムに反映できません。ラベルが長過ぎます。ラベルの長さが＜ラベルの最大長＞バイト以下になるように変更してください。
ラベルを変更してください。

KAIC07384-E
対象のプール(プールID：＜プールID＞)のプール名をストレージシステムに反映できません。プール名に使用できない文字が含まれています。プール名を変更してください。
プール名を変更してください。プール名に使用できる文字は次のとおりです。: A-Z, a-z, 0-9, ' ', '~', '`', '!', '@', '#', '$', '%', '^', '&', '(', ')', '_', '+', '-', '=', '{', '}', '[', ']', ''', '.。

KAIC07385-E
対象プール(プールID:＜プールID＞)のプール名をストレージシステムに反映できません。プール名が長過ぎます。プール名の長さが＜プール名の最大長＞バイト以下になるように変更してください。
プール名を変更してください。

KAIC07386-E
指定したLDEV（＜LDEV ID(devNum)＞）はDevice Managerデータベースにないため，操作できません。
指定を見直したあと，再実行してください。

KAIC07387-E
指定したLDEV（＜LDEV ID(devNum)＞）にはすでに仮想LDEV IDが設定されているため，操作できません。
指定を見直したあと，再実行してください。

KAIC07388-E
ボリューム（＜LDEV ID(devNum)＞）はプールボリュームのため，指定した操作はできません。
ボリュームの指定を見直したあと，再実行してください。

KAIC07389-E
指定したペアの作成に必要なプールがストレージシステムにありません。（シリアル番号="＜シリアル番号＞"，プールID="＜プールID＞"）
コピーペアの作成に使用するプールの要件を確認したあと，次のどちらかの対処をしてから再実行してください。

メッセージに表示されたシリアル番号とプールIDのプールを作成する。

ストレージシステムにあるプールを指定し直す。

KAIC07390-E
指定したストレージシステムはセキュア通信をサポートしていません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07391-E
リクエストの実行に失敗しました。指定した通信プロトコルの内容が不正です。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07392-E
ボリューム（＜LDEV ID(devNum)＞）はジャーナルボリュームのため，指定した操作はできません。
ボリュームの指定を見直したあと，再実行してください。

KAIC07393-E
ボリューム（＜LDEV ID(devNum)＞）はLUSEを構成しているため，指定した操作はできません。
ボリュームの指定を見直したあと，再実行してください。

KAIC07394-E
ボリューム（＜LDEV ID(devNum)＞）はLUパスが設定されているため，指定した操作はできません。
ボリュームの指定を見直したあと，再実行してください。

KAIC07395-E
ボリューム（＜LDEV ID(devNum)＞）はコマンドデバイスのため，指定した操作はできません。
ボリュームの指定を見直したあと，再実行してください。

KAIC07396-E
ボリューム（＜LDEV ID(devNum)＞）はオープンボリュームでないため，指定した操作はできません。
ボリュームの指定を見直したあと，再実行してください。

KAIC07397-E
ボリューム（＜LDEV ID(devNum)＞）はエミュレーションタイプが＜エミュレーションタイプ＞でないため，指定した操作はできません。
ボリュームの指定を見直したあと，再実行してください。

KAIC07398-E
ボリューム（＜LDEV ID(devNum)＞）は仮想IDを用いたデータ移行中のボリュームのため，指定した操作はできません。
ボリュームの指定を見直すか，仮想IDを用いたデータ移行を終了したあと，再実行してください。

KAIC07399-E
ボリューム（＜LDEV ID(devNum)＞）はストレージシステム内のリソースグループ（＜リソースグループID＞）に所属しているため，指定した操作はできません。
ストレージシステム内のリソースグループ（ID:0）のボリュームを指定するか，Element Managerでリソースグループから指定したボリュームを除いてください。そのあと，ストレージシステムの情報を更新し，再実行してください。

KAIC07400-E
Device Managerと連携しているソフトウェアから取得した情報を更新しているときに，エラーが発生しました。Device Managerと連携しているソフトウェアの環境に問題があるおそれがあります。詳細情報："＜詳細情報＞"
Device Managerと連携しているソフトウェアの環境を見直し，再度実行してください。

KAIC07401-E
ホストのIPアドレスが解決できませんでした。
ホストエージェントの設定，およびホストの環境を見直してください。エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07402-E
ボリューム（＜LDEV ID(devNum)＞）は指定したリソースグループ（＜リソースグループID＞）に所属していないため，指定した操作はできません。
ボリュームの指定を見直したあと，再実行してください。

KAIC07403-E
ボリューム（＜LDEV ID(devNum)＞）はストレージシステム内のリソースグループ（＜リソースグループID＞）と登録対象リソースグループ（＜リソースグループID＞）のどちらにも所属していないため，指定した操作はできません。
ボリュームの指定を見直したあと，再実行してください。

KAIC07404-E
指定した仮想LDEV（＜仮想LDEV ID(vdevNum)＞）は，仮想IDを用いたデータ移行に使用しているリソースグループ内ですでに割り当てられているため，指定した操作はできません。
仮想LDEVの指定を見直したあと，再実行してください。

KAIC07405-E
指定したストレージシステムは暗号化プールの作成をサポートしていません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07406-E
指定したストレージシステムは暗号化パリティグループの作成をサポートしていません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07407-E
指定したPDEV（＜PDEV ID＞）は暗号化されています。リクエストを見直して再実行してください。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07408-E
指定したLDEV（devNum="＜LDEV ID(devNum)＞"とdevNum="＜LDEV ID(devNum)＞"）は暗号化状態が異なるため，LUSEを作成できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07409-E
スナップショットグループ名が誤っています。次の文字を用いて32文字以下で指定してください。0-9 a-z A-Z , - . / : @ ¥ _
入力したスナップショットグループ名を見直してください。

KAIC07410-E
すでにホスト情報の更新処理中のため，ホスト情報の更新に失敗しました。
ホスト情報の更新を再度実行してください。エラーが繰り返し発生する場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC07411-E
ホストへの設定処理中のため，ホスト情報の更新に失敗しました。
ホスト情報の更新を再度実行してください。エラーが繰り返し発生する場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC07412-E
ほかの処理がホスト情報にアクセス中のため，ホスト情報の更新に失敗しました。
ホスト情報の更新を再度実行してください。エラーが繰り返し発生する場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC07413-E
ホスト情報の更新が中断されました。
Device Managerサーバがシャットダウン中のおそれがあります。Device Managerサーバの状態を確認したあと，再度実行してください。

KAIC07414-E
指定されたホスト"＜ホスト名＞"のHost typeがExternalポートであるため，削除できません。
ホストの指定を見直してください。

KAIC07415-E
指定されたホスト"＜ホスト名＞"のHost typeがExternalポートであるため，WWNの変更はできません。
ホストの指定を見直してください。

KAIC07416-E
hostTypeが"＜ホストタイプ＞"であるホストに対して，AddHostRefreshを実行できません。
指定するホストを見直してください。

KAIC07417-E
ファイルサーバに対して，"＜変更しようとした情報＞"の変更はできません。
指定するホストを見直してください。

KAIC07418-E
指定したホスト"＜ホスト名＞"が仮想化サーバであるため，iSCSINameの設定はできません。
指定したホストを変更するか，またはiSCSINameを設定しないで再実行してください。

KAIC07419-E
指定したホスト"＜ホスト名＞"が仮想化サーバであるため，OS名の設定はできません。
指定したホストを変更するか，またはOS名を設定しないで再実行してください。

KAIC07420-E
メインフレームホストには，WWNを追加できません。
指定するホストを見直してください。

KAIC07421-E
指定したホストタイプ"＜ホストタイプ＞"は不正です。
ホストタイプの指定を見直してください。

KAIC07422-E
このAPIでは，指定したホスト"＜ホスト名＞"の情報を変更できません。
指定するホストを見直してください。

KAIC07423-E
指定したホスト"＜ホスト名＞"は，ホストタイプが＜ホストタイプ＞，データ取得元種別が＜データ取得種別＞であるため，ホストを移行できません。
指定ホストをサポート対象のホストに変更してから，再実行してください。

KAIC07424-E
指定したホスト"＜ホスト名＞"にはWWNとiSCSIネームのどちらも存在しません。
ホストの指定を見直してください。

KAIC07425-E
ホスト"＜ホスト名またはオブジェクトID＞"が重複して指定されています。
ホストの指定を見直してください。

KAIC07426-E
移行先ホストと移行元ホストに同じホストが指定されています。
ホストの指定を見直してください。

KAIC07427-E
すでにクラスタ情報の更新処理中のため，クラスタ情報の更新に失敗しました。
クラスタ情報の更新を再度実行してください。エラーが繰り返し発生する場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC07428-E
クラスタへの設定処理中のため，クラスタ情報の更新に失敗しました。
クラスタ情報の更新を再度実行してください。エラーが繰り返し発生する場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC07429-E
ほかの処理がクラスタ情報にアクセス中のため，クラスタ情報の更新に失敗しました。
クラスタ情報の更新を再度実行してください。エラーが繰り返し発生する場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC07430-E
クラスタ情報の更新が中断されました。
Device Managerサーバがシャットダウン中のおそれがあります。Device Managerサーバの状態を確認したあと，再度実行してください。

KAIC07431-E
指定したWWN"＜WWN＞"はホスト"＜ホスト名＞"ですでに使用されています。指定したホストでこのWWNを利用する場合は，takeOverWWNオプションを指定してから，再実行してください。
WWNの指定を見直すか，またはtakeOverWWNオプションを指定してから，再実行してください。

KAIC07432-E
指定したホスト"＜ホスト名＞"を仮想化サーバに変更する場合，現在設定されているiSCSIネームを破棄する必要があります。iSCSINameDiscardオプションを指定してから，再実行してください。
ホストの指定を見直すか，またはiSCSINameDiscardオプションを指定してから，再実行してください。

KAIC07433-E
指定したIPアドレス（＜IPアドレス＞）で検出されたホストは，仮想化サーバではありません。
ホストの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07434-E
このAPIバージョンでは仮想化サーバに対して，AddHostRefreshコマンドを実行できません。
APIサポートバージョンを確認してください。

KAIC07435-E
指定した仮想化サーバの情報が不整合になっています。仮想化サーバをリフレッシュしてから再実行してください。
仮想化サーバをリフレッシュしてから再実行してください。

KAIC07436-E
指定した仮想化サーバを更新中です。しばらく待ってから実行してください。
しらばく待ってから実行してください。

KAIC07437-E
ホストの更新機能は，手動で追加した仮想化サーバへの操作をサポートしていません。（ホスト名 = "＜ホスト名＞"）
対象ホストが更新操作をサポートしていないため，対処の必要はありません。

KAIC07438-E
仮想化サーバはiSCSIをサポートしていないため，統合先ホストに仮想化サーバを指定する場合は，統合元ホストに設定されているiSCSIネームを削除する必要があります。iSCSINameDiscardオプションを指定してから，再実行してください。
iSCSINameDiscardオプションを指定してから，再実行してください。

KAIC07439-E
指定したホスト"＜ホスト名＞"にはWWNがありません。
指定したホストにWWNを設定してから，再実行してください。

KAIC07440-E
内部エラーが発生しました。ホストエージェントから得た情報からレプリケーションの情報を作成できませんでした。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07441-E
内部エラーが発生しました。ホストエージェントが指定するLogicalUnitがデータベースに見つかりませんでした。
ストレージシステム（"＜ストレージシステム機種＞"，"＜シリアル番号＞"）のリフレッシュを行ってください。またはホストエージェントの状態を確認してください。

KAIC07442-E
指定したCLPR番号"＜CLPR番号＞"は，すでに該当するボリュームに設定されているため，指定できません。
CLPR番号の指定を見直してください。

KAIC07443-E
指定したCLPR番号"＜CLPR番号＞"はストレージシステムにありません。
CLPR番号の指定を見直してください。

KAIC07444-E
Device Managerでは，割り当て済みボリューム（DevNum = ＜DevNum＞）に対してCLPR番号を設定できません。Element ManagerまたはStorage Navigatorを使用してください。
Element ManagerまたはStorage Navigatorを使用して，CLPR番号を設定し直してください。

KAIC07445-E
パラメーターが正しくありません。CLPR番号とほかのパラメーターは同時に指定できません。
パラメーターを指定し直したあと，再実行してください。

KAIC07446-E
パラメーターが不足しています。次のどれかのアトリビュートを指定してください。:"＜アトリビュート名1＞"
パラメーターを指定し直したあと，再実行してください。

KAIC07447-E
指定したストレージシステム（"＜モデル名＞"，"＜シリアル番号＞"）のコマンドデバイスのユーザー認証が実施されていないため，操作に失敗しました。
Device Managerエージェント上で認証したあと，再実行してください。

KAIC07448-E
指定したストレージシステム（"＜モデル名＞"，"＜シリアル番号＞"）のコマンドデバイスのユーザー認証モードが設定されていないため，操作に失敗しました。
コマンドデバイスのユーザー認証モードを有効にして，Device Managerエージェント上で認証したあと，再実行してください。

KAIC07449-E
ペアの操作に失敗しました。エラーの詳細："＜エラーの詳細＞"
エラーが繰り返し発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC07450-E
内部エラーが発生しました。P-VOLまたはS-VOLであるLogicalUnit情報の取得に失敗しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07452-E
内部エラーが発生しました。ホストエージェントにアクセスするための情報を取得できませんでした。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07453-E
アクセスするホストエージェントを探している最中に内部エラーが発生しました。ポート "＜ポート番号＞" がありません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07454-E
内部エラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07456-E
ホストエージェントサーバ"＜ホストエージェントのURL＞"の"＜openまたはclose＞"操作に失敗しました。次の応答が返されました。"＜ホストエージェントからのレスポンス内容＞"。
ホストエージェントの状態を確認してください。ホストエージェントに異常がない場合，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07457-E
ホストエージェント"＜ホストエージェントのURL＞"と通信している最中に障害が発生しました。
ネットワーク接続，およびホストエージェントの状態を確認してください。エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07458-E
内部エラーが発生しました。ホストエージェントへのリクエストの作成に失敗しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07459-E
ホストエージェントサーバのIPアドレスを解決できませんでした。
ホストエージェントサーバのIPアドレスが有効であるかどうか確認してください。

KAIC07460-E
アクセス先ホスト"＜ホスト名＞"は，Device Managerに登録されているホスト"＜ホスト名＞"とは異なります。
Device Managerに登録しているホスト名，およびホストエージェントのIPアドレスが正しいことを確認してください。

KAIC07461-E
ホストエージェントへのリクエストの実行に失敗しました。エラーの詳細："＜エラーメッセージ＞"。
ネットワーク接続，およびホストエージェントの状態を確認してください。エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07462-E
ホスト"＜ホスト名＞"にインストールされているホストエージェントのバージョンは，"＜ホストエージェントのバージョン＞"です。本機能の実行には，バージョン"＜必要なバージョン＞"以上のホストエージェントが必要です。
ホストの環境を見直してください。

KAIC07463-E
ボリューム(DevNum = ＜DevNum＞)の構成が変更されているため，指定した階層プロファイルの操作が実行できません。階層プロファイルを更新してください。
階層プロファイルを更新してください。

KAIC07464-E
階層プロファイル(＜階層プロファイルの名前＞)は，指定した操作を実行できない状態です。階層プロファイルの状態を見直してください。
階層プロファイルの状態を見直してください。

KAIC07465-E
階層プロファイル(＜階層プロファイルの名前＞)を用いた操作が実行中です。実行中の操作が完了してから実行してください。
実行中の操作が完了してから実行してください。

KAIC07466-E
階層プロファイルの操作を実行中に予期しないエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC07467-E
指定したボリュームの属するストレージシステム（＜ストレージシステム名＞）は，階層プロファイルの操作をサポートしていません。ストレージシステムの種別，およびマイクロコードのバージョンを確認してください。
ストレージシステムの種別，およびマイクロコードのバージョンを確認してください。

KAIC07470-E
リクエストの実行に失敗しました。再実行してください。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07471-E
一覧表示用情報の更新に失敗しました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07472-E
ストレージシステム情報（"＜ストレージシステム名＞"）が不整合になっています。ストレージシステムをリフレッシュしてから再度実行してください。
ストレージシステムをリフレッシュしてから再度実行してください。

KAIC07473-E
ストレージシステム情報（"＜ストレージシステム名＞"）を更新中です。しばらく待ってから実行してください。
しばらく待ってから実行してください。

KAIC07474-E
パラメータ"＜属性名＞"の値は有効範囲外です。有効範囲は"＜最小値＞"から"＜最大値＞"です。
有効な値を指定してください。

KAIC07475-E
(startElementNum + numOfElements)の合計値は有効範囲外です。有効範囲は"＜最小値＞"から"＜最大値＞"です。
有効な値を指定してください。

KAIC07476-E
リクエスト中の"＜エレメント名＞"エレメントにパラメータ"＜属性名＞"が不足しています。
リクエスト中のエレメントに必要なパラメーターがあるかどうか確認してください。不足しているパラメーターを指定し，再実行してください。

KAIC07477-E
この操作の実行中に，Device Managerサーバでメモリー不足が発生しました。

コマンドがAdd，Modify，Deleteのどれかである場合，以下の対処をしてください。

(1) 以下の手順で，操作の状況を確認してください。

1. Device Managerサーバのメモリーヒープサイズを増やしてください。

2. 操作対象がストレージシステムまたはホストの場合，その操作対象の情報をリフレッシュしてください。

3. 操作の状況を確認してください。

(2) 再操作が必要な場合，再操作してください。

コマンドがGetの場合，以下の対処をしてください。

(1) 以下の手順で，再操作してください。

1. Device Managerサーバを再起動してください。

2. 以下のどちらかの対処をしてください。

- Device Managerサーバのメモリーヒープサイズを増やして，再操作する。

- 取得する情報量を減らして，再操作する。

KAIC07478-E
ストレージシステムに対する一時ユーザーの登録中に内部エラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07479-E
仮想化超過率警告通知の値は有効範囲外です。有効範囲は"＜最小値＞"から"＜最大値＞"です。
有効な値を指定してください。

KAIC07480-E
メインフレームホストにはiSCSIネームを追加できません。
指定するホストを見直してください。

KAIC07481-E
指定されたiSCSIネーム "＜iSCSIネーム＞"は不正です。iSCSIネームの最大長は "＜iSCSIネームの最大長（バイト数）＞"バイトです。
iSCSIネームの指定を見直した後，再実行してください。

KAIC07482-E
指定されたiSCSIネーム "＜iSCSIネーム＞"は不正です。禁則文字が含まれています。
iSCSIネームの指定を見直した後，再実行してください。

KAIC07483-E
リクエストにportWWNとportISCSINameの両方のパラメータが指定されました。
portWWNまたはportISCSINameのどちらかを指定してください。

KAIC07484-E
このホストストレージドメインはファイバチャネルポートまたはFCoEポートに属しているためiSCSIネームを指定できません。
iSCSIポートに属するホストストレージドメインを指定してから再実行してください。

KAIC07485-E
不正なiSCSIネームが指定されました。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07486-E
このホストストレージドメインはiSCSIポートに属しているためWWNを指定できません。
ファイバチャネルポートまたはFCoEポートに属するホストストレージドメインを指定し，再実行してください。

KAIC07487-E
指定したドメインタイプ"＜ドメインタイプ＞"は不正です。
ドメインタイプの指定を見直してください。

KAIC07488-E
iSCSIネームはこのストレージシステムでは無効です。
ストレージシステムを見直してください。

KAIC07489-E
パラメータが指定されていません： ISCSIName "iSCSIName"
iSCSIネームを指定してください。

KAIC07490-E
指定されたiSCSIネーム"＜iSCSIネーム＞"はDevice Managerデータベースにありません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07491-E
指定されたiSCSIネーム "＜iSCSIネーム＞"は同一ドメイン上のほかのiSCSIネームがすでに使用しているため使用できません。
同一ドメイン上のほかのiSCSIネームと重複しないiSCSIネームを指定してから再実行してください。

KAIC07492-E
ファイバチャネルポートとiSCSIポートの両方の属性を同時に指定できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07493-E
iSCSIポート用の属性をファイバチャネルポートまたはFCoEポートに指定できません。
ファイバチャネルポート用の属性またはFCoEポート用の属性を指定し，再実行してください。

KAIC07494-E
ファイバチャネルポートの属性をiSCSIポートに指定できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07496-E
指定されたホスト"＜ホスト名＞"のHost typeがExternalポートであるため，ISCSINameの変更はできません。
ホストの指定を見直してください。

KAIC07497-E
指定されたニックネーム "＜ニックネーム＞" は指定されたiSCSIネーム "＜iSCSIネーム＞" のニックネームではありません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07498-E
指定されたISCSIName "＜iSCSIネーム＞" はホスト"＜ホスト名＞" ですでに使用されています。
ISCSINameの指定を見直してください。

KAIC07499-E
ホスト "＜ホスト名＞" を削除できません。指定されたホストはLUNに使用されているISCSINameを含んでいます。
ホストを削除する前にLUNセキュリティを解除してください。

KAIC07501-E
ファブリック情報の取得中にエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07502-E
ファブリック情報の更新中にエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07503-E
このコマンドは同時に実行できません。
しばらくしてから実行してください。

KAIC07504-E
指定したストレージシステムのLUN Managementオプションが有効になっていません。
ストレージシステムのオプションリストを確認してください。

KAIC07505-E
Device Managerデータベースのホスト情報が更新されています。Host Scan実行中にほかの更新処理が実行されたおそれがあります。
ほかの更新処理が実行中でないことを確認してから，Host Scanを再実行してください。繰り返しエラーが発生する場合，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07506-E
Host Scanの対象となるストレージシステムが見つかりません。Host Scanを実行できません。
対処の必要はありません。

KAIC07507-E
Device Managerデータベースのホスト情報が更新されています。ホストの移行中に，ほかの更新処理が実行されたおそれがあります。
ほかの更新処理が実行中でないことを確認してから，ホストを移行してください。繰り返しエラーが発生する場合，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07508-E
リクエストを実行できません。"＜PP名＞"では，同一のP-VOLに対する複数ペアは，すべて同じプールを使用しなければなりません。
リクエストを見直してから再実行してください。P-VOLが同一の場合，同じpoolIDを指定する必要があります。

KAIC07510-E
ストレージシステム上で有償オプションの構成が変更されているおそれがあります。
ストレージシステムに対してリフレッシュを実行してから，再実行してください。

KAIC07511-E
指定したストレージシステムはすでに最大数のユーザーが登録されているので，ユーザーを登録できません。
ストレージシステムから不要なユーザーを削除してから，再実行してください。

KAIC07512-E
一時ユーザーと同じユーザーIDがすでにストレージシステムに登録されています。
ストレージシステムから該当するユーザーを削除してから，再実行してください。

KAIC07513-E
＜構成要素名＞（＜属性名＞="＜属性値＞"）が重複して指定されています。
＜構成要素名＞の指定を見直してください。

KAIC07514-E
指定したプールID"＜プールID＞"はすでにストレージシステムで使用されています。
プールIDの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07515-E
指定した＜構成要素名＞（＜属性名＞="＜属性値＞"）はDevice Managerデータベースにありません。
＜構成要素名＞の指定を見直してください。

KAIC07516-E
＜属性名＞の値"＜属性値＞"が＜属性名＞の値"＜属性値＞"以上であるため，操作できません。
＜属性名＞，＜属性名＞の指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07517-E
＜構成要素名＞の指定が不正です。一つのプールを構成するすべての＜構成要素名＞は，ドライブ種別が同じでなければなりません。
＜構成要素名＞の指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07518-E
＜構成要素名＞（＜属性名＞="＜属性値＞"）の状態が"＜状態＞"であるため，操作を実行できません。
＜構成要素名＞の状態を回復してから，再実行してください。

KAIC07519-E
指定した容量"＜容量＞"は不正です。"＜最小値＞"から"＜最大値＞"の範囲内で指定してください。
容量の指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07520-E
＜PP名＞のプールを構成するアレイグループに対し，この操作はできません。
アレイグループの指定を見直してください。

KAIC07521-E
この操作では，RAIDレベル"＜RAIDレベル＞"を指定できません。
RAIDレベルの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07522-E
RAIDレベルとPDEV数の組み合わせが不正です。
RAIDレベルとPDEVの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07523-E
プール（機能="＜PP名＞"，プールID="＜プールID＞"）のコンビネーションとPDEV数が一致していません。
PDEVの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07524-E
コマンドオプション"＜オプション名＞"が指定されていません。
コマンドオプション"＜オプション名＞"を指定してください。

KAIC07525-E
指定したコマンドオプション"＜オプション名＞"は無効です。
コマンドオプションの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07526-E
＜構成要素名＞（＜属性名＞="＜属性値＞"）に指定した容量が不正です。現在の容量より大きな値を指定してください。
容量の指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07527-E
プール（プールID="＜プールID＞"）が閉塞しているため，操作できません。
プールの閉塞状態を回復してから，再実行してください。

KAIC07528-E
コマンドオプション2"＜オプション名＞"が指定されていません。
コマンドオプション2"＜オプション名＞"を指定してください。

KAIC07529-E
プール（プールID="＜プールID＞"）のステータスが"正常"ではないため，操作できません。
プールの状態を回復してから，再実行してください。

KAIC07530-E
仮想化超過警告しきい値が有効範囲外です。有効範囲は"＜最小値＞"から"＜最大値＞"です。
仮想化超過警告しきい値の指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07531-E
仮想化超過限界しきい値が有効範囲外です。有効範囲は"＜最小値＞"から"＜最大値＞"です。
仮想化超過限界しきい値の指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07532-E
指定したプール"＜プールID＞"の仮想化超過率が，仮想化超過限界しきい値をすでに超えています。
プールの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07533-E
このコマンドを実行すると，指定したプール"＜プールID＞"の仮想化超過率が仮想化超過限界しきい値を超えます。
作成または変更する仮想ボリュームの容量および個数を見直してから，再実行してください。

KAIC07534-E
仮想化超過警告しきい値"＜属性値＞"が仮想化超過限界しきい値"＜属性値＞"以上なので，操作できません。
仮想化超過警告しきい値および仮想化超過限界しきい値の指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07535-E
コマンドオプションに "＜オプション名＞" は指定できません。
指定したコマンドオプションを見直したあと，コマンドを再実行してください。

KAIC07536-E
ストレージシステムに対してリフレッシュしていないため，この操作は実行できません。
操作対象のストレージシステムをリフレッシュしてください。ストレージシステムがリフレッシュ済みの場合は，ストレージシステムのマイクロコードをアップグレードしてから，再度リフレッシュしてください。対処したあとも繰り返しエラーが発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07537-E
指定したPDEVが正しくありません。一つのプールを構成するすべてのPDEVは，ドライブ種別とフォームファクタが同じでなければなりません。
ドライブ種別とフォームファクタが同じになるようにPDEVの指定を見直してから，再度実行してください。APIバージョンはDevice Managerサーバのバージョンに合わせてください。対処したあとも繰り返しエラーが発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07538-E
指定したドライブ種別"＜ドライブ種別＞"と，フォームファクタ"＜フォームファクタ＞"の組み合わせは無効です。
ドライブ種別とフォームファクタの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07539-E
指定したPDEVが正しくありません。一つのアレイグループを構成するすべてのPDEVは，ドライブ種別とフォームファクタが同じでなければなりません。
ドライブ種別とフォームファクタが同じになるようにPDEVの指定を見直してから，再実行してください。APIバージョンは，Device Managerサーバのバージョンに合わせてください。対処したあとも同じエラーが発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07540-E
指定したIPアドレス"＜指定したIPアドレス＞"を持つホストは，すでに登録されています。
指定したIPアドレスを見直したあと，操作を再実行してください。

KAIC07541-E
指定したHost Data Collectorは登録されていません。
Host Data Collectorの指定を見直したあと，操作を再実行してください。

KAIC07542-E
指定したIPアドレス"＜指定したIPアドレス＞"を持つHost Data Collectorは，すでに登録されています。
指定したIPアドレスを見直したあと，操作を再実行してください。

KAIC07543-E
Host Data Collectorが登録されていません。
Host Data Collectorを登録したあと，操作を再実行してください。

KAIC07544-E
同じホスト名"＜ホスト名＞"を持つホストが，すでに登録されています。
ホスト名を見直し，必要に応じてホスト名を変更してから，再実行してください。

KAIC07545-E
ほかの製品から通知されたホスト同期のパラメーターはサポートされていません。ホストの追加，更新に必要なパラメーターを見直してホストを更新してください。
ホストの追加，更新に必要なパラメーターを見直してホストを更新してください。

KAIC07546-E
指定したドライブ（＜ドライブ番号＞）は使用できません。（role="＜role＞"）
ドライブの指定を見直してください。

KAIC07547-E
レプリケーション枯渇警告しきい値が有効範囲外です。有効範囲は"＜最小値＞"から"＜最大値＞"です。
レプリケーション枯渇警告しきい値の指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07548-E
レプリケーションデータ解放しきい値が有効範囲外です。有効範囲は"＜最小値＞"から"＜最大値＞"です。
レプリケーションデータ解放しきい値の指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07549-E
レプリケーション枯渇警告しきい値"＜属性値＞"がレプリケーションデータ解放しきい値"＜属性値＞"以上なので，操作できません。
レプリケーション枯渇警告しきい値とレプリケーションデータ解放しきい値の差が6%以上である必要があります。また，レプリケーションデータ解放しきい値は，レプリケーション枯渇警告しきい値より大きい値を指定する必要があります。指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07550-E
指定されたIPアドレス "＜IPアドレス＞"はほかのポートがすでに使用しているため使用できません。
ほかのポートと重複しないIPアドレスを指定してから再実行してください。

KAIC07551-E
ポートに不正な形式のIPアドレス "＜IPアドレス＞"が指定されました。
IPアドレスとして正しい値を指定してください。

KAIC07552-E
ポートに不正な形式のサブネットマスク "＜サブネットマスク＞"が指定されました。
サブネットマスクとして正しい値を指定してください。

KAIC07553-E
ポートに不正な形式のデフォルトゲートウェイ "＜デフォルトゲートウェイ＞"が指定されました。
デフォルトゲートウェイとして正しい値を指定してください。

KAIC07554-E
ポートに無効なPortNumberが指定されました。
PortNumberとして正しい値を指定してください。

KAIC07555-E
ポートに無効なkeepAliveTimeが指定されました。
keepAliveTimeとして正しい値を指定してください。

KAIC07556-E
指定されたiSCSIネーム"＜iSCSIネーム＞"は同一ポート上のほかのホストストレージドメインがすでに使用しているため使用できません。
同一ポート上のほかのホストストレージドメインと重複しないiSCSIネームを指定してから再実行してください。

KAIC07557-E
指定できるISCSINameの最大数"＜iSCSIネームの最大数＞"を超えての指定はできません。
指定されたポートへこれ以上ISCSINameを追加できません。不要なISCSINameを削除した後，再実行してください。

KAIC07558-E
指定されたニックネーム "＜ニックネーム＞" は同一ポート上のほかのISCSINameがすでに使用しているため使用できません。
同一ポート上のほかのISCSINameと重複しないニックネームを指定してから再実行してください。

KAIC07559-E
Device Managerはストレージシステムに対する操作をサポートしていません。操作を実行するには，マイクロコードのバージョンが"＜マイクロコードバージョン＞"以上でなければなりません。
この操作を実行するにはマイクロコードをバージョンアップしてください。

KAIC07560-E
iSCSIの属性をファイバチャネルのHostInfoに指定できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07561-E
ファイバチャネルの属性をiSCSIのHostInfoに指定できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07562-E
このストレージシステムのマイクロコードのバージョンでは，レプリケーション枯渇警告しきい値およびレプリケーションデータ解放しきい値を設定できません。
ストレージシステムのマイクロコードのバージョンを確認してください。

KAIC07563-E
"pvolPoolID"と"pvolMngAreaPoolID"に異なる値が指定されています。
指定を見直して再実行してください。

KAIC07564-E
指定されたLogicalUnitはすでにプール(poolID="＜プールID＞")が関連づけられています。
pvolPoolIDの指定を見直してください。

KAIC07565-E
リクエストの実行に失敗しました。指定したストレージシステムにプールがありません。
プールを作成したあと再実行してください。

KAIC07566-E
"svolPoolID"と"svolMngAreaPoolID"に異なる値が指定されています。
指定を見直して再実行してください。

KAIC07567-E
プールの使用率（プールID="＜プールID＞"，使用率="＜プール使用率＞"）がしきい値（＜属性名＞="＜属性値＞"）以上であるため，この操作はできません。
プール使用率が＜属性名＞の値を下回るように構成を見直してから，再実行してください。

KAIC07569-E
指定したプールは，Device Managerがサポートしていない設定や構成になっているため，操作を実行できません。
次のことを確認してください。どれにも該当しない場合，ストレージシステムの情報が不完全な状態になっているおそれがあります。ストレージシステムをリフレッシュしてから再度実行してください。

枯渇しきい値を設定している場合，しきい値を変更できません。

ドライブタイプやドライブ回転数などが異なるプールボリュームで構成されている場合，プールを削除，拡張，および縮小できません。

RAIDレベルまたはHDUコンビネーションが混在しているプールの拡張はできません。

KAIC07570-E
LU "＜デバイス番号＞" はOnDemandデバイスです。プールボリューム／ジャーナルボリュームには使用できません。
LUの指定を見直してから再実行してください。

KAIC07571-E
指定したプールを構成するすべてのLUは，ドライブ種別が同じでなければなりません。
LUの指定を見直してから再実行してください。

KAIC07572-E
仮想ボリュームがあるのでプールを削除できません。
指定したプールに割り当てられている仮想ボリュームをすべて削除してから再実行してください。

KAIC07573-E
指定したプールのプールボリュームを削除できません。
ストレージシステムの機能を確認してください。

KAIC07574-E
指定したジャーナルグループは，Universal Replicator for Mainframeで使用されているので設定の変更および削除ができません。
Universal Replicator for Mainframeで使用されていないジャーナルグループを指定してから再実行してください。

KAIC07575-E
指定したLUは，指定したジャーナルグループのボリュームではありません。
LUの指定を見直してから再実行してください。

KAIC07576-E
LU"＜デバイス番号＞"は外部ボリュームのため， "＜PP名(Dynamic Tiering)＞"のプールボリュームに指定できません。
ほかのLUを指定して，操作を再実行してください。

KAIC07577-E
"流入制限"の値が"いいえ"の場合，"データあふれ監視時間"を指定できません。
ジャーナルグループオプションの指定内容を見直してから再実行してください。

KAIC07578-E
指定した"パス監視時間"と"パス監視時間の単位"の組み合わせが不正です。
"パス監視時間の単位"と"パス監視時間"の指定を見直してから再実行してください。

KAIC07579-E
正ジャーナルグループのデルタが"Hold"のときは，ジャーナルボリュームを削除できません。
ジャーナルグループを使用しているペアのステータスを変更して，ジャーナルグループを変更してください。

KAIC07580-E
指定したプールは，ドライブ種別やディスク回転数が異なるプールボリュームで構成されているため，Tier管理の設定を変更できません。
プールを構成するプールボリュームのドライブ種別やディスク回転数を，すべて同じに設定してください。そのあと，操作を再実行してください。

KAIC07581-E
LU "＜デバイス番号＞"はI/O抑止モードが有効になっています。プールボリューム／ジャーナルボリュームには利用できません。
LUの指定を見直してから再実行してください。

KAIC07582-E
LU "＜デバイス番号＞"はシステムボリュームです。プールボリューム／ジャーナルボリュームには利用できません。
LUの指定を見直してから再実行してください。

KAIC07583-E
ジャーナルボリュームの削除では，ジャーナルボリュームを空にすることはできません。
LUの指定を見直してから再実行してください。

KAIC07584-E
指定したジャーナルグループID "＜ジャーナルグループID＞" はストレージシステムですでに"＜PP名(Universal Replicator)＞"に使用されています。
ジャーナルグループIDの指定を見直してから再実行してください。

KAIC07585-E
指定したジャーナルグループは，ボリュームが割り当てられていないので操作できません。
ジャーナルグループIDの指定を見直してから再実行してください。

KAIC07586-E
指定したプールID "＜プールID＞" は有効な値ではありません。プールIDは"＜値1＞"または"＜値2＞"でなければなりません。
プールIDの指定を見直してから再実行してください。

KAIC07587-E
指定したプールは外部ボリュームのプールボリュームを含むため，Tier管理の設定を変更できません。
指定したプールを，外部ボリュームのプールボリュームを含まない構成に変更してください。そのあと，操作を再実行してください。

KAIC07588-E
ジャーナルグループを変更する場合，ジャーナルグループのオプション，ミラーのオプション，および変更するLUのうち，どれかを指定する必要があります。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07589-E
このAPIバージョンでは指定したプール／ジャーナルグループを追加できません。
指定したAPIのバージョンでサポートされている操作であることを確認してください。

KAIC07590-E
このAPIバージョンでは指定したプール／ジャーナルグループを削除できません。
指定したAPIのバージョンでサポートされている操作であることを確認してください。

KAIC07591-E
このAPIバージョンでは指定したプール／ジャーナルグループを変更できません。
指定したAPIのバージョンでサポートされている操作であることを確認してください。

KAIC07592-E
パラメーターが不正です。"パス監視時間"または"パス監視時間の単位"を指定する場合，両方同時に指定しなければなりません。
"パス監視時間"と"パス監視時間の単位"を両方指定してください。

KAIC07593-E
指定したプールは無効です。
プールIDの指定を見直してから再実行してください。

KAIC07594-E
プール拡張用のLUもプールの属性も指定されなかったため，プールの拡張もプールの属性変更も行えませんでした。
プール拡張用のLUまたはプールの属性を指定し，操作を再実行してください。

KAIC07595-E
リクエストの実行に失敗しました。指定したボリュームのエミュレーションタイプが"＜エミュレーションタイプ1＞"と"＜エミュレーションタイプ2＞"の組み合わせです。
ソースボリュームとターゲットボリュームは，同じエミュレーションタイプを指定してください。

KAIC07596-E
ストレージシステムの情報（"＜ストレージシステム名＞"）が不完全な状態になっています。ストレージシステムをリフレッシュしてから再度実行してください。
ストレージシステムをリフレッシュしてから再実行してください。

KAIC07597-E
指定したLUのドライブ種別およびディスク回転数は同じですが，RAIDレベルが異なるため，プールを構成できません。
ドライブ種別およびディスク回転数が同じLUを組み合わせてプールを構成する場合は，それぞれのLUのRAIDレベルをすべて同じにしてください。

KAIC07598-E
プールボリュームに指定したLUのドライブ種別およびディスク回転数の組み合わせが，3種類を超えています。
プールボリュームとして使用するLUのドライブ種別およびディスク回転数の組み合わせを，3種類までにしてください。そのあと，操作を再実行してください。

KAIC07599-E
LU"＜デバイス番号＞"のドライブ種別またはディスク回転数は，プールボリュームとして使用できない値です。
LUのドライブ種別またはディスク回転数を確認して，要件に合うLUを指定してください。そのあと，操作を再実行してください。

KAIC07600-E
このストレージシステムのマイクロコードバージョン "＜マイクロコードバージョン＞" では，"＜PP名(Dynamic Provisioning)＞"の設定操作はできません。
ストレージシステムのマイクロコードバージョンを確認してください。

KAIC07601-E
Device Managerは，"＜PP名(Dynamic Provisioning)＞"機能以外では "＜操作＞" の操作をサポートしていません。
機能のタイプの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07602-E
LU "＜デバイス番号＞" の容量が有効範囲外です。プールボリュームには利用できません。プールボリュームの容量は "＜最小値(KB)＞KB(＜最小値(LBA)＞LBA)" 以上でなければなりません。
LUの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07603-E
LU "＜デバイス番号＞" はLUSEを構成しています。プールボリューム／ジャーナルボリュームには使用できません。
LUの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07604-E
LU "＜デバイス番号＞" にはパスが設定されています。プールボリューム／ジャーナルボリュームには使用できません。
LUの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07605-E
LU "＜デバイス番号＞" は"＜PP名(Volume Migration)＞"の予約ボリュームです。プールボリューム／ジャーナルボリュームには使用できません。
LUの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07606-E
LU "＜デバイス番号＞" は"＜PP名＞"の"＜ボリューム属性＞"です。プールボリューム／ジャーナルボリュームには使用できません。
LUの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07607-E
LDEV "＜デバイス番号＞" のステータスが"正常"ではないため，プールボリューム／ジャーナルボリュームには使用できません。
LDEVの状態を確認してから，再実行してください。

KAIC07608-E
LDEV "＜デバイス番号＞" は保護されています。プールボリューム／ジャーナルボリュームには使用できません。
LUの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07609-E
"＜PP名(Dynamic Provisioning)＞"の一つのプール／ジャーナルグループを構成するすべてのLDEVは，同じCLPRでなければなりません。
LUの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07610-E
エミュレーションタイプが "＜エミュレーションタイプ＞" のLU "＜デバイス番号＞" を"＜PP名(Dynamic Provisioning)＞"のプールボリューム／ジャーナルボリュームには使用できません。
LUの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07611-E
LU "＜デバイス番号＞" はコマンドデバイスです。プールボリューム／ジャーナルボリュームには使用できません。
LUの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07612-E
LU "＜デバイス番号＞" は"＜PP名(Cache Residency)＞"に設定されています。プールボリューム／ジャーナルボリュームには使用できません。
LUの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07613-E
"＜PP名(Dynamic Provisioning)＞"の一つのプール／ジャーナルグループを構成する最大LU数を超えるため，プールボリューム／ジャーナルボリュームを追加できません。
指定するLU数を減らしてから，再実行してください。

KAIC07614-E
指定された閾値 "＜閾値＞" は有効な値ではありません。
有効な値を指定してから，再実行してください。

KAIC07615-E
指定されたプールID "＜プールID＞" はストレージシステムで既に"＜PP名(Quick Shadow)＞"または"＜PP名(Dynamic Provisioning)＞"に使用されています。
プールIDの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07616-E
指定されたプールID／ジャーナルグループID "＜プールID／ジャーナルグループID＞" は有効な値ではありません。プールID／ジャーナルグループIDは"＜最小値＞"から"＜最大値＞"の範囲内でなければなりません。
プールID／ジャーナルグループIDの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07617-E
指定したプールを構成するLUのRAIDレベルが異なるため，プールを構成できませんでした。
プールを構成するLUのRAIDレベルをすべて同じに設定したあと，操作を再実行してください。

KAIC07618-E
指定されたプールに関連づけられているLUが存在するため，プールを削除できません。
プールに関連づけられているすべてのLUのプールとの関連を解除してから，再実行してください。

KAIC07619-E
指定したプールを構成するLUのディスク回転数が異なるため，プールを構成できませんでした。
プールを構成するLUのディスク回転数をすべて同じに設定したあと，操作を再実行してください。

KAIC07620-E
LU "＜デバイス番号＞" はすでにプールと関連づけられています。
LUの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07621-E
"＜ボリューム属性＞"とプールは同じCLPRでなければなりません。
ボリュームとプールの組み合わせを見直してから，再実行してください。

KAIC07622-E
リクエストの実行に失敗しました。LU "＜デバイス番号＞" がプールと関連づいてません。
LUの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07623-E
LU "＜デバイス番号＞" にパスが設定されているため，関連づけを削除できません。
LUのパスを解除してから，再実行してください。

KAIC07624-E
LU "＜デバイス番号＞" はLUSEを構成しているため，関連づけを削除できません。
LUSEを解除してから，再実行してください。

KAIC07625-E
アレイグループ（シャーシ="＜シャーシ＞" アレイグループ番号="＜アレイグループ番号＞"）は，すでにストレージシステムにあります。
リクエストを見直してから，再実行してください。

KAIC07626-E
指定されたデバイス番号 "＜デバイス番号＞" はすでに使用されています。
デバイス番号の指定を見直してください。

KAIC07627-E
アレイグループ内のLDEV数が最大数を超えるため，LDEVを作成できません。
指定するボリューム数を減らしてから，再実行してください。

KAIC07628-E
モニタ開始時刻"＜モニタ開始時刻＞"とモニタ終了時刻"＜モニタ終了時刻＞"の指定に次の誤りがあるため，プールの作成または設定の変更ができませんでした。(1)モニタ開始時刻とモニタ終了時刻の間隔が1時間未満です。(2)モニタ開始時刻がモニタ終了時刻以降の時刻です。日付をまたぐ開始時刻と終了時刻は指定できません。
次の条件をすべて満たしたあと，操作を再実行してください。
(1)モニタ開始時刻とモニタ終了時刻の間隔を，1時間以上空けてください。
(2)モニタ開始時刻は，モニタ終了時刻より1時間以上早く指定してください。

KAIC07629-E
"＜PP名(Dynamic Provisioning)＞"では，エミュレーションタイプが "＜エミュレーションタイプ＞" のLUを作成できません。
エミュレーションタイプの指定を見直し，再実行してください。

KAIC07630-E
指定されたアレイグループはデータベースにありません。
アレイグループの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07631-E
指定されたアレイグループ（シャーシ="＜シャーシ＞" アレイグループ番号="＜アレイグループ番号＞"）には，プールと関連づけられたLDEVが含まれているため，削除できません。
"force"オプションを指定してから，再実行してください。

KAIC07632-E
指定されたアレイグループ（シャーシ="＜シャーシ＞" アレイグループ番号="＜アレイグループ番号＞"）にはパスが設定されたLUが含まれているため，削除できません。
LUに設定されているパスを解除してから，再実行してください。

KAIC07633-E
指定されたアレイグループ（シャーシ="＜シャーシ＞" アレイグループ番号="＜アレイグループ番号＞"）にはLUSEを構成しているLDEVが含まれているため，削除できません。
LUSEを解除してから，再実行してください。

KAIC07634-E
指定されたアレイグループ（シャーシ="＜シャーシ＞" アレイグループ番号="＜アレイグループ番号＞"）には保護されているLDEVが含まれているため，削除できません。
アレイグループの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07635-E
指定されたデバイス番号 "＜デバイス番号＞" は有効な値ではありません。
デバイス番号の指定を見直してください。

KAIC07636-E
LU "＜デバイス番号＞" がプールと関連づけられているため，削除できません。
"force"オプションを指定してから，再実行してください。

KAIC07637-E
LU "＜デバイス番号＞" にパスが設定されているため，削除できません。
LUに設定されているパスを解除してから，再実行してください。

KAIC07638-E
LU "＜デバイス番号＞" はLUSEを構成しているため，削除できません。
LUSEを解除してから，再実行してください。

KAIC07639-E
LU "＜デバイス番号＞" は保護されているため，削除できません。
LUの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07640-E
パラメーターが指定されていません : LU "emulation"
LUのエミュレーションタイプを指定してください。

KAIC07641-E
パラメーターが指定されていません : LU "dpPoolID"
LUのプールIDを指定してください。

KAIC07642-E
パラメーターが指定されていません : LU "threshold"
LUの閾値を指定してください。

KAIC07643-E
"＜PP名(Dynamic Provisioning)＞"の一つのプールを構成するすべてのLUは，ボリュームの区分（内部または外部）が同じでなければなりません。
LUの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07644-E
"＜PP名(Dynamic Provisioning)＞"の一つのプールを構成するすべてのLDEVは，キャッシュモードが同じでなければなりません。
LUの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07645-E
指定したLU "＜デバイス番号＞" に対応するLDEV の状態が，正常またはクイックフォーマット中ではありません。プールの作成および拡張はできません。
LDEVの状態が正常またはクイックフォーマット中のLUを指定し直したあと，再実行してください。

KAIC07647-E
アレイグループのオブジェクトIDが指定されていません。"exist"オプションを指定する場合は，アレイグループのオブジェクトID指定が必要です。
アレイグループのオブジェクトIDを指定してください。

KAIC07648-E
指定されたアレイグループ（chassis="＜シャーシ＞" number="＜アレイグループ番号＞"）は"＜PP名(Dynamic Provisioning)＞"用ではありません。
"＜PP名(Dynamic Provisioning)＞"用のアレイグループを指定してください。

KAIC07649-E
指定されたLU（devNum="＜デバイス番号＞"）は"＜PP名＞"の"＜ボリューム属性＞"ではありません。
＜PP名＞の＜ボリューム属性＞を指定してください。

KAIC07650-E
Provisioning Manager Serverでエラーが発生しました。（メッセージID:＜メッセージID＞）
Provisioning Manager Serverのログを参照してください。

KAIC07651-E
Provisioning Manager Serverの呼び出しでエラーが発生しました。
Provisioning Manager Serverのログを参照してください。

KAIC07652-E
指定した論理グループまたはそれ以下の論理グループに，操作できない論理グループがあります。
GUIから論理グループを操作してください。

KAIC07653-E
指定した論理グループは子グループを持っているため，オブジェクトを追加できません。
子グループを持たない論理グループを指定してください。

KAIC07654-E
指定した新規割り当て用空き領域率（階層＜階層＞）が有効範囲外です。有効範囲は"＜最小値＞"から"＜最大値＞"です。
新規割り当て用空き領域率の指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07655-E
指定した再配置用バッファー領域率（階層＜階層＞）が有効範囲外です。有効範囲は"＜最小値＞"から"＜最大値＞"です。
再配置用バッファー領域率の指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07656-E
指定した新規割り当て用空き領域率の数がプールの階層数と一致していません。
新規割り当て用空き領域率の指定またはプールの階層数を見直してから，再実行してください。

KAIC07657-E
指定した再配置用バッファー領域率の数がプールの階層数と一致していません。
再配置用バッファー領域率の指定またはプールの階層数を見直してから，再実行してください。

KAIC07658-E
指定した階層（階層＜階層＞）はありません。
指定したプールの階層数を見直してから，再実行してください。

KAIC07659-E
作成される階層数を超えるため，階層＜階層＞は指定できません。
指定したプールの階層数を見直してから，再実行してください。

KAIC07660-E
ストレージの追加に失敗しました。指定したパラメーター，またはストレージシステムの状態が正しくないおそれがあります。(エラーコード="＜Device Managerエラーコード＞", 詳細情報="＜詳細情報＞")
指定したパラメーター，およびストレージシステムの状態を見直してから，再実行してください。エラーが繰り返し発生する場合は，Device Managerを使用するストレージ管理者に連絡してください。

KAIC07661-E
ストレージの追加に失敗しました。指定したパラメーター，またはVMware ESX サーバおよび VMware vCenter Serverの状態が正しくないおそれがあります。(VMware vSphere API名="＜VMware vSphere API名＞",VMware vSphere APIエラー詳細情報="＜VMware vSphere APIエラー詳細情報＞")
指定したパラメーター，VMware ESX サーバおよび VMware vCenter Serverの状態を見直してください。
また，管理サーバからVMware ESX サーバおよび VMware vCenter Serverを名前解決できることを確認してください。
エラーが繰り返し発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC07662-E
VMware vSphere APIの実行中にエラーが発生しました。(VMware vSphere API名="＜VMware vSphere API名＞",VMware vSphere API エラー詳細情報="＜VMware vSphere APIエラー詳細情報＞")
VMware ESX サーバおよび VMware vCenter Serverの状態を見直してから，再実行してください。エラーが繰り返し発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC07663-E
ストレージシステムに対する設定には成功しましたが，VMware ESX サーバ(ホスト名="＜ホスト名＞")がボリュームを認識できませんでした。
ストレージシステムとホストの接続およびゾーニングの設定を見直したあと，VMware ESX サーバに接続しているHBAを再スキャンしてください。エラーが繰り返し発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC07665-E
指定したHost Data Collectorは，対象ホストをサポートしていません。(ホスト名またはIPアドレス = ＜ホスト名またはIPアドレス＞, Host Data Collectorのホスト名またはIPアドレス = ＜Host Data Collectorのホスト名またはIPアドレス＞)
Host Data Collectorを指定し直して，操作を再実行してください。

KAIC07666-E
Host Data Collectorは，バージョン ＜ホストのバージョン＞ のホストをサポートしていません。(ホスト名またはIPアドレス = ＜ホスト名またはIPアドレス＞, Host Data Collectorのホスト名またはIPアドレス = ＜Host Data Collectorのホスト名またはIPアドレス＞)
対象ホストへの操作には，Host Data Collectorを利用しないでください。

KAIC07667-E
仮想化サーバのUUIDがDevice Managerに登録されている仮想化サーバのUUIDと異なるか，またはHost Data Collectorから取得したデータが不正のため，ホストの追加または更新ができませんでした。ホストの更新ができない場合はホスト追加を実行し直してください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。（ホスト名またはIPアドレス = ＜対象ホストのホスト名またはIPアドレス＞, Host Data Collector = （ホスト名またはIPアドレス = ＜Host Data Collectorのホスト名またはIPアドレス＞，RMIレジストリポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIレジストリポート番号＞，RMIサーバポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIサーバポート番号＞，クラスローダーポート番号 = ＜Host Data Collectorのクラスローダーポート番号＞））
以下を確認してください。

対象ホストのOSバージョン※。

対象ホストのIPアドレスが正しいこと。

認証情報またはユーザの権限が正しいこと。

Host Data Collectorと対象ホストが通信できるようにファイアウォールが設定されていること。

指定したプロトコルで対象ホストにアクセスできること。

対象ホストが起動していること。

対象ホストのOSがサポートされていること。

注※
仮想化サーバのバージョンによっては，取得したUUIDが不正になることがあります。仮想化サーバをアップグレードしたあとこのメッセージが表示されるようになった場合，Device Managerからホストを削除してから登録し直してください。
また，「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照し，対象ホストの環境が正しく設定されているかを確認してください。
同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC07668-E
＜構成要素名＞（"＜属性名＞"）が重複して指定されています。
＜構成要素名＞の指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07669-E
新規割り当て用空き領域率，または再配置用バッファー領域率の設定時に内部エラーが発生しました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07670-E
ストレージの削除に失敗しました。指定したパラメーター，またはストレージシステムの状態が正しくないおそれがあります。(エラーコード="＜Device Managerエラーコード＞", 詳細情報="＜詳細情報＞")
指定したパラメーター，およびストレージシステムの状態を見直してから，再実行してください。エラーが繰り返し発生する場合は，Device Managerを使用するストレージ管理者に連絡してください。

KAIC07671-E
ストレージの削除に失敗しました。指定したデータストアを構成するすべてのボリュームが指定されていません。
対象のデータストアを構成するボリュームをすべて選択していることを確認してから，再実行してください。エラーが繰り返し発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC07672-E
対象のボリュームは，仮想マシン(仮想マシン名="＜仮想マシン名＞")で利用されているため，削除できません。
次のことを確認したあと，再実行してください。

パラメーターが正しく指定されていること

指定したボリュームが，仮想マシンで利用されていないこと

エラーが繰り返し発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC07673-E
データストアの削除には成功しましたが，ストレージシステムに対する設定に失敗しました。(エラーコード="＜Device Managerエラーコード＞", 詳細情報="＜詳細情報＞")
指定したパラメーター，およびストレージシステムの状態を見直してから，再実行してください。エラーが繰り返し発生する場合は，Device Managerを使用するストレージ管理者に連絡してください。

KAIC07674-E
ストレージシステムに対する設定には成功しましたが，VMware ESXサーバ(ホスト名="＜ホスト名＞")がデータストアを認識できませんでした。
VMware ESX サーバおよび VMware vCenter Serverの状態を見直してから，VMware ESXサーバのVMFSのRescanを実行してください．エラーが繰り返し発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC07675-E
ストレージの削除に失敗しました。指定したパラメーター，またはVMware ESX サーバおよび VMware vCenter Serverの状態が正しくないおそれがあります。(VMware vSphere API名="＜VMware vSphere API名＞",VMware vSphere APIエラー詳細情報="＜VMware vSphere APIエラー詳細情報＞")
指定したパラメーター，VMware ESX サーバおよび VMware vCenter Serverの状態を見直してから，再実行してください。エラーが繰り返し発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC07676-E
ホストグループまたはiSCSIターゲットを削除できません。ホストグループまたはiSCSIターゲット("＜ホストグループ名またはiSCSIターゲット名＞")にパスが残っています。
ホストグループまたはiSCSIターゲットに割り当てられたボリュームを確認したあと，必要に応じて再度割り当てを解除してください。

KAIC07677-E
指定されたホスト(ホスト名="＜ホスト名＞")の情報を取得できません．
VMware ESX サーバおよび VMware vCenter Serverの状態を見直してください．エラーが繰り返し発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC07678-E
VMware vCenter Serverへの接続に失敗しました。
次の対処をしてください。

VMware ESX サーバおよび VMware vCenter Serverのサービスが起動していることを確認してください。

VMware vSphere Clientを再起動してください。

エラーが繰り返し発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC07679-E
ストレージの削除に失敗しました．指定したボリュームはデータストアに利用されているため，削除できません。(データストア名="＜データストア名＞")
次のことを確認したあと，再実行してください。

パラメーターが正しく指定されていること

指定したボリュームが，データストアで利用されていないこと

エラーが繰り返し発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC07680-E
ストレージの追加に失敗しました。VMware ESX サーバが認識していないストレージシステムのポートが指定されました。
VMware ESXサーバが認識しているストレージシステムのポートを指定してから再実行してください。VMware ESX Serverが認識しているストレージシステムのポートが不明な場合は，ストレージ管理者に問い合わせてください。

KAIC07681-E
指定したポート"＜ポート情報＞"のIPv6SettingModeが有効になっていません。
ポートのIPv6を有効にしてから再実行してください。

KAIC07682-E
指定したポート"＜ポート情報＞"のVLANが有効になっていません。
ポートのVLANを有効にしてから再実行してください。

KAIC07683-E
ポート"＜ポート情報＞"に無効な"＜パラメータ名＞"が指定されました。
"＜パラメータ名＞"として正しい値を指定してください。

KAIC07684-E
指定したポート"＜ポート情報＞"の"＜パラメータ名＞"は自動設定のため，"＜パラメータ名＞"を指定できません。
ポートの"＜ポート情報＞"を手動設定にしてから再実行してください。

KAIC07685-E
ポートに不正な形式の"＜パラメータ名＞"が指定されました。
IPv6アドレスとして正しい値を指定してください。

KAIC07686-E
指定したストレージシステムでは，"＜機能の種類(IPv6)＞"のパラメータ－を指定できません。
ストレージシステムの指定を見直してください。

KAIC07687-E
vlanSettingModeを有効にする場合は，vlanIDを指定してください。
vlanIDを指定してください。

KAIC07690-E
クラスタ情報がDevice Managerデータベースにありません。
ファイルサーバ管理ソフトウェアで，対象ファイルサーバをリフレッシュしてください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC07691-E
ファイルサーバ名の形式が誤っています。
ファイルサーバ管理ソフトウェアに登録されているノードのホスト名とIPアドレスが，Device Managerにファイルサーバ名として次の形式で登録されているか確認してください。

ファイルサーバ名の形式：

＜ノードのホスト名＞@＜ノードのIP アドレス＞

KAIC07692-E
入力したファイルシステム名（＜ファイルシステム名＞）と同じ名前のファイルシステムまたはストレージプールがすでにあります。異なるファイルシステム名を指定して，再実行してください。
異なるファイルシステム名を指定して，再実行してください。

KAIC07693-E
指定したディレクトリ（＜ディレクトリ名＞）はすでに存在します。別のディレクトリを指定してください。
別のディレクトリを指定してください。

KAIC07694-E
指定したCIFS共有名（＜CIFS共有名＞）はすでに存在します。別のCIFS共有名を指定してください。
別のCIFS共有名を指定してください。

KAIC07695-E
ファイルサーバ情報の更新中に予期しないエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC07696-E
指定したボリュームが見つかりません。
ボリュームが削除されたおそれがあります。ボリュームの存在を確認したあと，再実行してください。

KAIC07697-E
指定したファイルシステムが見つかりません。
ファイルシステムが削除されたおそれがあります。ファイルシステムの存在を確認したあと，再実行してください。

KAIC07698-E
指定したボリューム"＜devNum＞"は使用できません。
ストレージシステムの構成が変更されたおそれがあります。ボリュームの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07700-E
"＜操作＞"操作ではアレイグループとLUを同時に指定できません。
アレイグループまたはLUのどちらかを指定してから，再実行してください。

KAIC07701-E
コマンドオプション2に "＜オプション名＞" は指定できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07702-E
コマンドオプション2の "＜オプション名＞" に指定された値が不正です。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07703-E
アレイグループ（シャーシ="＜シャーシ＞" アレイグループ番号="＜アレイグループ番号＞"） が重複して指定されています。
アレイグループの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07704-E
指定されたプール（機能="＜PP名(Dynamic Provisioning)＞"，プールID="＜プールID＞"）はデータベースにありません。
プールの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07705-E
パラメーターが指定されていません： ArrayGroup "chassis"または"number"
ArrayGroupの"chassis"および"number"の両方を指定してください。

KAIC07706-E
指定されたリクエストでは，ArrayGroupエレメントの"chassis"，"number"は指定できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07707-E
指定されたリクエストでは，ArrayGroupエレメントは一つでなければなりません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07708-E
LogicalUnitエレメントの属性"dpPoolID"にはすべて同じ値を指定してください。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07709-E
リクエスト中のエレメント数が不正です。指定されたリクエストでは，"＜親エレメント名＞"エレメントに子エレメント"＜子エレメント名＞"が一つ指定されなければなりません。
リクエスト中のエレメント数を見直してから，再実行してください。

KAIC07710-E
リクエスト中のエレメントが不足しています。"＜エレメント名＞"または"＜エレメント名＞"
リクエスト中のエレメントの指定を見直してください。

KAIC07711-E
アレイグループ（シャーシ="＜シャーシ＞" アレイグループ番号="＜アレイグループ番号＞"）がストレージシステム内に見つかりません。
アレイグループまたはストレージシステムの指定を見直してください。

KAIC07712-E
デバイス番号 "＜デバイス番号＞" が重複して指定されています。
デバイス番号の指定を見直してください。

KAIC07713-E
"＜PP名(Dynamic Provisioning)＞"の一つのプールを構成するすべてのLDEVは，ドライブ種別が同じでなければなりません。
LUの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07714-E
リクエスト中のエレメントまたは属性が不足しています。"＜エレメント名＞"エレメントまたは"＜属性名＞"属性
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07715-E
リクエストには，LogicalUnitのcapacityInKBとLDEVのlbaの両方のパラメータを同時に指定することはできません。
LogicalUnitのcapacityInKBまたはLDEVのlbaのどちらかを指定してください。

KAIC07716-E
リクエストの実行に失敗しました。オプションに"＜オプション名＞"を指定した場合，＜エレメント名＞エレメントは指定できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07717-E
リクエストの実行に失敗しました。オプションに"＜オプション名＞"を指定した場合，＜エレメント名＞エレメントの＜属性名＞は指定できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07718-E
指定した検索条件の名前(＜検索条件名＞)は，すでに使用されています。
別の検索条件名を指定してください。

KAIC07719-E
指定した論理グループ(＜論理グループ名＞)は，すでに同じ親を持つ論理グループで登録されています。
指定した論理グループ名を見直したあと，操作を再実行してください。

KAIC07720-E
TrueCopyペアの作成に失敗しました。LDEV"＜LUSE＞"は，LUSEに設定されています。LUSE内のLDEVの数は，"＜LUSEを構成するLDEVの最大数＞"個以下でなければなりません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07721-E
TrueCopyペアの作成に失敗しました。LDEV"＜LUSE＞"は，LUSEに設定されています。LUSE内のすべてのLDEVのRAIDレベルとデータディスク数は同一でなければなりません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07722-E
TrueCopyペアの作成に失敗しました。QuickShadowペアのV-VOLを使ってTrueCopyペアを作成するためには，あらかじめQuickShadowペアが作成されていなければなりません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07723-E
"＜ペア名＞"ペアの作成に失敗しました。LDEV"＜LUSE＞"は，LUSEに設定されています。LUSE内のLDEVの数は，"＜LUSEを構成するLDEVの最大数＞"個以下でなければなりません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07724-E
LUSEを構成しているLDEVのサイズが1GBより小さいため，TrueCopy Asyncペアの作成に失敗しました。
LUSEを構成しているLDEVのサイズを見直してください。

KAIC07725-E
このAPIバージョンでは，指定したストレージシステムのTrueCopy Asyncペア操作をサポートしていません。
このストレージシステムでのAPIサポートバージョンを確認してください。

KAIC07726-E
指定したストレージシステムのデータプールが，ペアを作成するLUと同じデフォルトコントローラにありません。
データプールを作成したあと，再実行してください。

KAIC07727-E
S-VOLに定義しようとしているLUのデフォルトコントローラーとカレントコントローラーが同じでないため，TrueCopy Asyncペアの作成に失敗しました。
LUのデフォルトコントローラーとカレントコントローラーを確認してください。

KAIC07728-E
XMLを解析している最中にエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07729-E
メッセージを復号化している最中にエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07730-E
Disk Array Management ProgramまたはStorage Navigator Modularを使用して，LUNが割り当てられた二つ以上のボリュームから統合LUを作成した場合，その統合LUは削除できません。
次に示す手順を実行してください。

Disk Array Management ProgramまたはStorage Navigator Modularを使用して，使用されなくなったLUNを削除してください。

Device Managerを使用してストレージシステムのリフレッシュを実行してください。

KAIC07731-E
指定されたアレイグループでのLDEV作成はサポートしていません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07732-E
＜機能の種類(Tier，Saved Searchまたは論理グループ)＞の種別を変更できません。
リクエストの内容を見直したあと，操作を再実行してください。

KAIC07733-E
パラメーターが指定されていません： Host "objectID"または"name"
Hostの"objectID"または"name"のどちらかを指定してください。

KAIC07734-E
ホストエージェントから送られてきた情報が不正です。ペアの相手のボリュームを管理しているストレージシステムのシリアル番号が指定されていません。
XMLの記述を見直してください。または顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07735-E
ホスト"＜ホスト名＞"上のペア構成情報の取得に失敗しました。エラーの詳細："＜エラーの詳細＞"
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07736-E
インスタンス番号"＜インスタンス番号＞"で指定された構成定義ファイルはすでにホスト"＜ホスト名＞"上にあります。
異なるインスタンス番号を指定したあと，再びこの操作を実行してください。

KAIC07737-E
ホスト"＜ホスト名＞"上のインスタンス番号"＜インスタンス番号＞"の構成定義ファイルはDevice Managerが管理しているものではありません。
異なるインスタンス番号を指定したあと，再びこの操作を実行してください。

KAIC07738-E
インスタンス番号"＜インスタンス番号＞"で指定された構成定義ファイルはホスト"＜ホスト名＞"上にありません。
異なるインスタンス番号を指定したあと，再びこの操作を実行してください。

KAIC07739-E
指定されたグループ"＜グループ名＞"は構成定義ファイル（インスタンス番号"＜インスタンス番号＞"，ホスト"＜ホスト名＞"）内に存在します。
異なるグループ名を指定したあと，再びこの操作を実行してください。

KAIC07740-E
このAPIバージョンはストレージシステムのLUN Managementオプションに対応していません。
APIサポートバージョンとストレージシステムのオプションリストを確認してください。

KAIC07741-E
すべてのExternalPathInfoエレメントのpriority属性に，値が指定されていません。
すべてのpriority属性に値を指定するか，またはすべてのpriority属性の値を省略してください。

KAIC07742-E
複数のExternalPathInfoエレメントのpriority属性に同じ値が指定されています。
複数のExternalPathInfoエレメントのpriority属性には，それぞれ異なる値を設定してください。

KAIC07743-E
ExternalPathInfoエレメントのpriority属性に指定した値が，指定したパスグループに設定されている値と異なります。
priority属性には，指定したパスグループに設定されたpriority属性と同じ値を指定してください。

KAIC07744-E
指定したスナップショットグループ"＜スナップショットグループ名＞"はストレージ装置（モデル名"＜モデル名＞"，シリアル番号"＜シリアル番号＞"）にありません。
異なるスナップショットグループ名を指定したあと，再実行してください。

KAIC07745-E
指定した階層の配下に子グループを作成できません。親階層はフォルダの論理グループを指定してください。
フォルダの論理グループを親階層に指定してください。

KAIC07746-E
指定した階層の名前(＜階層の名前＞)は，すでに同一ストレージシステムで使用されています。
階層に指定した名前を見直したあと，操作を再実行してください。

KAIC07747-E
指定したペア（P-VOL :＜P-VOL デバイス番号＞,　S-VOL :＜S-VOL デバイス番号＞）はスナップショットグループ"＜スナップショットグループ名＞"にありません。
異なるペアを指定したあと，再実行してください。

KAIC07748-E
パラメーターが指定されていません： storage system "arrayType"または"serialNumber"
storage systemの"arrayType"および"serialNumber"の両方を指定してください。

KAIC07749-E
パラメーターが指定されていません： SnapshotGroup "groupID"または"groupName"
SnapshotGroupの"groupID"または" groupName "のどちらかを指定してください。

KAIC07750-E
指定されたデバイス"＜デバイス名＞"は構成定義ファイル（インスタンス番号"＜インスタンス番号＞"，ホスト"＜ホスト名＞"）に存在します。
異なるデバイス名を指定したあと，再びこの操作を実行してください。

KAIC07751-E
指定されたグループ"＜グループ名＞"は構成定義ファイル（インスタンス番号"＜インスタンス番号＞"，ホスト"＜ホスト名＞"）に存在しません。
異なるグループ名を指定したあと，再びこの操作を実行してください。

KAIC07752-E
ホストエージェント（URL "＜ホストエージェントのURL＞"）は，"＜機能名＞"の機能をサポートしていません。
バージョンが"＜必要なバージョン＞"以降のホストエージェントを使用してください。

KAIC07753-E
ペアの操作に失敗しました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07754-E
構成定義ファイル（インスタンス番号 "＜インスタンス番号＞"，ホスト"＜ホスト名＞"とインスタンス番号 "＜インスタンス番号＞"，ホスト"＜ホスト名＞"）内のペア構成情報の削除に失敗しました。エラーの詳細，ホスト"＜インスタンス番号＞"："＜エラーの詳細＞"
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07755-E
ペアの作成に失敗しました。指定されたペア構成情報が，構成定義ファイル（インスタンス番号 "＜インスタンス番号＞"，ホスト"＜ホスト名＞"）と構成定義ファイル（インスタンス番号 "＜インスタンス番号＞"，ホスト"＜ホスト名＞"）に残っているおそれがあります。エラーの詳細："＜エラーの詳細＞"
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07756-E
ホストエージェントでサービスを実行中にエラーが発生しました。ホストエージェントのエラーメッセージ："＜ホストエージェントのエラーメッセージ＞"，コマンドのエラーメッセージ："＜コマンドのエラーメッセージ＞"
ペア操作をしていた場合は，次のことが適切かどうか見直してください。

ペアの状態

ペアのカスケード構成

P-VOLに対するS-VOLの個数

P-VOLの要件

S-VOLの要件

データプールを使用するペアの場合，データプールの状態

上記を見直したあともエラーが繰り返し発生する場合は，Device Managerサーバが最新のストレージシステムの情報を保持していないおそれがあります。リフレッシュを実行したあと，再実行してください。エラーが繰り返し発生する場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
ペア操作以外でエラーが繰り返し発生する場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC07757-E
ホストエージェントでエラーを検知しました。詳細："＜エラーの詳細＞"
ペア操作をしていた場合は，次のことが適切かどうか見直してください。

ペアの状態

ペアのカスケード構成

P-VOLに対するS-VOLの個数

P-VOLの要件

S-VOLの要件

データプールを使用するペアの場合，データプールの状態

上記を見直したあともエラーが繰り返し発生する場合は，Device Managerサーバが最新のストレージシステムの情報を保持していないおそれがあります。リフレッシュを実行したあと，再実行してください。エラーが繰り返し発生する場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
ペア操作以外でエラーが繰り返し発生する場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC07758-E
ホスト"＜ホスト名＞"にはインスタンス番号"＜インスタンス番号＞"の構成定義ファイルは存在しません。
ホスト"＜ホスト名＞"上に構成定義ファイルがあることを確認した後，再実行してください。

KAIC07759-E
指定された構成定義ファイル（インスタンス番号 "＜インスタンス番号＞"，ホスト "＜ホスト名＞"）は有効ではありません。構成定義ファイルが改変されているか，コマンドデバイスの指定が無効になっているおそれがあります。
構成定義ファイル（インスタンス番号"＜インスタンス番号＞"，ホスト"＜ホスト名＞"）を調べ，修正してください。

KAIC07760-E
指定された構成定義ファイル（インスタンス番号 "＜インスタンス番号＞"）の内容は，ホスト"＜ホスト名＞"上のものと同一ではありません。
リフレッシュを実行してください。

KAIC07761-E
指定されたデバイス名は，構成定義ファイル（インスタンス番号 "＜インスタンス番号＞"，ホスト"＜ホスト名＞"）内に存在しません。
リフレッシュを実行してください。

KAIC07762-E
ペアの削除に失敗しました。エラーの詳細，ホスト"＜ホスト名＞"："＜エラーの詳細＞"
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07763-E
Device Manager Serverによってタイムアウトしました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07764-E
内部エラーが発生しました。パラメータ"＜パラメータ＞"が指定されていません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07765-E
ペアの作成に失敗しました。指定されたペア構成情報が，構成定義ファイル（インスタンス番号 "＜インスタンス番号＞"，ホスト"＜ホスト名＞"）と構成定義ファイル（インスタンス番号 "＜インスタンス番号＞"，ホスト"＜ホスト名＞"）に残っているおそれがあります。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07766-E
ホスト"＜ホスト名＞"上のHORCMインスタンス"＜インスタンス番号＞"の起動に失敗しました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07767-E
ペアの削除に失敗したおそれがあります。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07768-E
HORCMインスタンス（インスタンス番号"＜インスタンス番号＞"，ホスト"＜ホスト名＞"）の再起動に失敗しました。エラーの詳細："＜エラーの詳細＞"
ホストの管理者に連絡し，HORCMインスタンスを再起動してください。

KAIC07769-E
内部エラーが発生しました。ホストエージェントへのサービスの実行に失敗しました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07770-E
HORCMインスタンス（インスタンス番号"＜インスタンス番号＞"，ホスト"＜ホスト名＞"）の停止に失敗しました。エラーの詳細："＜エラーの詳細＞"
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07771-E
"＜操作＞"の結果の取得に失敗しました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07772-E
内部エラーが発生しました。ホストエージェントへのリクエストの生成に失敗しました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07773-E
ペアの作成に失敗しました。ホスト"＜ホスト名1＞"側のエラーの詳細："＜エラーの詳細＞"，ホスト"＜ホスト名2＞"側のエラーの詳細："＜エラーの詳細＞"
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07774-E
ペアの作成に失敗しました。ホスト"＜ホスト名＞"のエラー詳細："＜エラーの詳細＞"
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07775-E
ペアの作成に失敗しました。構成定義ファイル（インスタンス番号"＜インスタンス番号＞"，ホスト"＜ホスト名1＞"とインスタンス番号"＜インスタンス番号＞"，ホスト"＜ホスト名2＞"）にペア構成情報が残っているおそれがあります。エラーの詳細，ホスト"＜ホスト名1＞"側："＜エラーの詳細＞"，ホスト"＜ホスト名2＞"側："＜エラーの詳細＞"
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07776-E
ペアの作成に失敗しました。構成定義ファイル（インスタンス番号"＜インスタンス番号＞"，ホスト"＜ホスト名＞"）にペア構成情報が残っているおそれがあります。エラーの詳細，ホスト"＜ホスト名＞"側："＜エラーの詳細＞"
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07777-E
ペアの作成に失敗しました。構成定義ファイル（インスタンス番号"＜インスタンス番号＞"，ホスト"＜ホスト名1＞"）にペア構成情報が残っているおそれがあります。エラーの詳細，ホスト"＜ホスト名1＞"側："＜エラーの詳細＞"，ホスト"＜ホスト名2＞"側："＜エラーの詳細＞"
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07778-E
リクエストの実行に失敗しました。ホストエージェントからのレスポンスが不正です。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07779-E
構成定義ファイル（インスタンス番号"＜インスタンス番号＞"，ホスト"＜ホスト名＞"）の削除に失敗しました。エラーの詳細"＜エラーの詳細＞"
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07780-E
ペアの削除に失敗しました。エラーの詳細，ホスト"＜ホスト名1＞"側："＜エラーの詳細＞"，ホスト"＜ホスト名2＞"側："＜エラーの詳細＞"
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07781-E
構成定義ファイル（インスタンス番号"＜インスタンス番号＞"，ホスト"＜ホスト名1＞"とインスタンス番号"＜インスタンス番号＞"，ホスト"＜ホスト名2＞"）内のペア構成情報の削除に失敗しました。エラーの詳細，ホスト"＜ホスト名1＞"側："＜エラーの詳細＞"，ホスト"＜ホスト名2＞"側："＜エラーの詳細＞"
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07782-E
構成定義ファイル（インスタンス番号"＜インスタンス番号＞"，ホスト"＜ホスト名＞"）内のペア構成情報の削除に失敗しました。エラーの詳細"＜エラーの詳細＞"
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07783-E
ペアの変更に失敗しました。エラーの詳細，ホスト"＜ホスト名＞"："＜エラーの詳細＞"
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07784-E
ペアの変更に失敗しました。エラーの詳細，ホスト"＜ホスト名1＞"："＜エラーの詳細＞"，ホスト"＜ホスト名2＞"："＜エラーの詳細＞"
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07785-E
ホスト"＜ホスト名＞"上のHORCMインスタンス"＜インスタンス番号＞"の再起動に失敗しました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07786-E
ホストエージェント（"＜エージェントURL＞"）で内部エラーが発生しました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07787-E
ホストエージェント（ホスト名："＜ホスト名＞"）は，"＜ホストエージェントに関するサービス名＞"の機能をサポートできません。このホストの"＜ホストのPPの名称＞"のバージョンが"＜必要なバージョン＞"以降のホストエージェントを使用してください。
このホストの環境を確認してください。

KAIC07788-E
Device Managerサーバはホストエージェントの"＜ホストエージェントに関するサービス名＞"機能を操作できません。
このホストの環境を確認してください。

KAIC07789-E
ホストエージェントでサービスを実行中にエラーが発生しました。ホストエージェントのエラーメッセージ："＜ホストエージェントのエラーメッセージ＞"
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07790-E
ホスト"＜ホスト名＞"上のボリューム情報取得に失敗しました。エラーの詳細："＜エラーの詳細＞"
ホストエージェントの状態を確認してください。エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07791-E
ホスト"＜ホスト名＞"上のソフトウェア情報取得に失敗しました。エラーの詳細："＜エラーの詳細＞"
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07792-E
ホスト"＜ホスト名＞"上のペアボリューム情報取得に失敗しました。エラーの詳細："＜エラーの詳細＞"
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07793-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたLU "＜デバイス番号＞" は＜PP名(UniversalReplicator)＞で使用されています。
LUの指定を見直し，再実行してください。

KAIC07794-E
UniversalReplicatorペアまたはContinuous Access XP Journalペアの作成，変更，削除をサポートしていません。
リクエストを見直して再実行ください。

KAIC07795-E
＜PP名(UniversalReplicator)＞で使用されているLU（devNum="＜デバイス番号＞"）の最後のパスは解除できません。
指定を見直してください。

KAIC07796-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたLU "＜デバイス番号＞" はジャーナルボリュームとして使用されています。
LUの指定を見直し，再実行してください。

KAIC07797-E
デバイス番号"＜デバイス番号＞"が，指定したLUSEのLDEV番号と範囲が重なっているため，LUSE の対象にできません。
すでに構成されているLUSEを基にLUSEを作成する場合は，LDEV番号の範囲が重ならないようにしてください。

KAIC07798-E
このストレージシステムのマイクロコード"＜マイクロコードバージョン＞"はパスが設定されているLUSEの操作をサポートしていません。
ストレージシステムに含まれるソフトウェアのバージョンを確認してください。

KAIC07799-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたLU "＜デバイス番号＞" はシステムディスクとして使用されています。
LUの指定を見直し，再実行してください。

KAIC07800-E
リクエスト中のエレメント数が不正です。 "＜エレメント名＞"エレメントの指定できる最大数は "＜指定できる最大エレメント数＞"です。
リクエスト中の指定エレメント数を見直した後，再実行してください。

KAIC07801-E
リクエスト中のエレメントが不足しています。 "＜エレメント名＞"エレメントを指定してください。
リクエスト中のエレメントの指定を見直した後，再実行してください。

KAIC07802-E
リクエスト中のエレメントが不足しています。このコマンドを実行するには "＜エレメント名＞"エレメントを "＜指定できる最小エレメント数＞"以上指定する必要があります。
リクエスト中の指定エレメント数を見直した後，再実行してください。

KAIC07803-E
パラメータが指定されていません： "＜エレメント名＞" "＜アトリビュート名＞"
リクエスト中のエレメントに正しくパラメーターが指定されているか見直した後，再実行してください。

KAIC07804-E
パラメータが不正です。リクエスト中の二つ以上のPathエレメントで同一オブジェクトが指定されています。
Pathエレメントのオブジェクトの指定を見直した後，再実行してください。

KAIC07805-E
パラメータが不正です。リクエスト中の二つ以上の "WorldWideName"エレメントで同一WWN "＜WWN＞"が指定されています。
WorldWideNameエレメントのWWN指定を見直した後，再実行してください。

KAIC07806-E
指定したポート "＜ポート名＞"はセキュリティスイッチがOFFになっているので，コマンドを実行できません。このコマンドを実行するにはポートのセキュリティスイッチがONになっている必要があります。
指定したポートのセキュリティスイッチをONにしたあと，再実行してください。

KAIC07807-E
指定したポート "＜ポート名＞"上にパスがないので，LUNグループを作成できません。LUNグループを作成するには作成先のポート上に少なくとも一つのパスがなければなりません。
指定したポート上にパスを一つ以上作成したあと，再実行してください。

KAIC07808-E
このコマンドによって，指定したポート "＜ポート名＞"上のLUNグループ数が同一ポート上に作成できる最大LUNグループ数 "＜同一ポート上に作成できるLUNグループの最大数＞"を超えてしまうので実行できません。
最大数を超えないようにポートまたはLUNグループの指定を見直したあと，再実行してください。

KAIC07809-E
このコマンドによって，指定したポート "＜ポート名＞"上のWWNグループ数が同一ポート上に作成できる最大WWNグループ数 "＜同一ポート上に作成できるWWNグループの最大数＞"を超えてしまうので実行できません。
最大数を超えないようにポートまたはWWNグループの指定を見直したあと，再実行してください。

KAIC07810-E
指定されたニックネーム "＜ニックネーム＞"は不正です。ニックネームの最大長は "＜ニックネームの最大長（バイト数）＞"バイトです。
ニックネームの指定を見直した後，再実行してください。

KAIC07811-E
指定されたニックネーム "＜ニックネーム＞"は不正です。禁則文字が含まれています。
ニックネームの指定を見直した後，再実行してください。

KAIC07812-E
指定されたニックネーム "＜ニックネーム＞"は同一ポート上のほかのLUNグループがすでに使用しているため使用できません。
同一ポート上のほかのLUNグループと重複しないニックネームを指定してから再実行してください。

KAIC07813-E
指定されたニックネーム "＜ニックネーム＞"は同一ポート上のほかのWWN/WWNグループがすでに使用しているため使用できません。
同一ポート上のほかのWWN/WWNグループと重複しないニックネームを指定してから再実行してください。

KAIC07814-E
指定したパスは同一ポート上のほかのLUNグループに属しているので，使用できません。
同一ポート上のほかのLUNグループに属していないパスを指定してから再実行してください。

KAIC07815-E
指定されたWWN "＜WWN＞"は同一ポート上のほかのWWNグループに属しているため使用できません。
同一ポート上のほかのWWNグループに属していないWWNを指定してから再実行してください。

KAIC07816-E
異なるセキュリティを持つパスを同じLUNグループに入れることはできません。同一セキュリティを持つパスを指定するか，セキュリティを持たないパスを指定する必要があります。
パスの指定を見直した後，再実行してください。

KAIC07817-E
異なるパスに使用されているWWNを同じWWNグループに入れることはできません。同じパスに使用されているWWNを指定するか，どのパスからも使用されていないWWNを指定する必要があります。
WWNの指定を見直した後，再実行してください。

KAIC07818-E
指定したパスはポート "＜ポート名＞"上のパスではありません。指定したポート上のパスを指定する必要があります。
指定するポートとパスの関係を見直したあと，再実行してください。

KAIC07819-E
指定されたWWNはWWNGroupの一部です。WWNGroup単位でセキュリティを設定/解除するには，WWNGroupを構成するWWNをすべて指定する必要があります。
WWNGroupの要素でないWWNを指定するか，WWNGroupの構成要素すべてを指定してください。

KAIC07820-E
指定されたホストストレージドメインはLUNグループに属するパスを含んでいます。このコマンドはLUNグループに属するパスに対してのセキュリティ設定/解除をサポートしていません。
指定するホストストレージドメインに，LUNグループに属するパスがないことを確認してから再実行してください。

KAIC07821-E
指定されたバージョンの API では WWNGroup を構成している WWN に対する本操作をサポートしていません。
APIサポートバージョンを確認してください。

KAIC07822-E
指定されたWWN "＜WWN＞"は同一ポート上のホストストレージドメイン"＜HostStorageDomain＞"で使われているため使用できません。
同一ポート上のほかのホストストレージドメインで使われていないWWNを指定してから再実行してください。

KAIC07823-E
LUSEを構成している代表以外のLDEV（devNum="＜デバイス番号＞"）が指定されました。代表以外のLDEVを指定してLUSEを作成することはできません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07824-E
LUSEを構成している代表以外のLDEV（devNum="＜デバイス番号＞"）が指定されました。代表以外のLDEVにパスを設定することはできません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07825-E
指定されたニックネーム "＜ニックネーム＞"は同一ポート上のほかのWWN/ホストストレージドメインがすでに使用しているため使用できません。
同一ポート上のほかのWWN/ホストストレージドメインと重複しないニックネームを指定してから再実行してください。

KAIC07826-E
指定されたニックネーム "＜ニックネーム＞"は同一ポート上のほかのホストストレージドメインがすでに使用しているため使用できません。
同一ポート上のほかのホストストレージドメインと重複しないニックネームを指定してから再実行してください。

KAIC07827-E
指定されたニックネーム "＜ニックネーム＞"は同一ポート上のほかのWWNがすでに使用しているため使用できません。
同一ポート上のほかのWWNと重複しないニックネームを指定してから再実行してください。

KAIC07828-E
指定したホストストレージドメイン(nickname="＜HSDのニックネーム＞", portID="＜ポートID＞")はありません。
指定を見直してください。

KAIC07829-E
指定したWWN(nickname= "＜WorldWideNameのニックネーム＞")はホストストレージドメイン(portID="＜ポートID＞", domainID="＜ドメインID＞")にありません。
指定を見直してください。

KAIC07830-E
＜PP名(QuickShadow)＞が設定されているLU（devNum="＜デバイス番号＞"）の最後のパスは解除できません。
設定を解除してから，パスを解除してください。

KAIC07831-E
このAPIバージョンでは，指定されたストレージシステムの "＜PP名＞" ペアの作成，変更，削除はサポートしていません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07832-E
指定されたISCSIName(nickname= "＜ISCSINameのニックネーム＞")はホストストレージドメイン(portID="＜ポートID＞", domainID="＜ドメインID＞")にありません。
指定を見直してください。

KAIC07833-E
指定されたホストストレージドメインはDevice Managerデータベース内にありません。
ホストストレージドメインの指定を見直してください。

KAIC07834-E
ホスト"＜ホスト名＞"とホスト"＜ホスト名＞"は互いに通信できる通信プロトコルがありません。
ホストの設定を見直してください。

KAIC07835-E
ホスト"＜ホスト名＞"には指定した操作を実行するのに必要なIPアドレスが登録されていません。
ホストエージェント，RAID Managerのバージョン，およびホストの設定を見直してください。

KAIC07836-E
ポートロール"＜ポートロール＞"のポート（portID="＜ポートID＞"）に対して，この操作を実行できません。
ポートの指定を見直してください。

KAIC07840-E
指定したポートにはすでにLUNの最大数が設定されているか，またはこの処理をするとLUNの最大数を超えるおそれがあります。
設定内容を見直してください。

KAIC07841-E
指定したHostStorageDomainにはすでにLUNの最大数が設定されているか，またはこの処理をするとLUNの最大数を超えるおそれがあります。
設定内容を見直してください。

KAIC07842-E
LUSEでないLDEV（devNum="＜デバイス番号＞"）を指定しました。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07843-E
LUNが設定されているLUSE(devNum="＜デバイス番号＞"）を指定しました。DeleteLUSEでLUNが設定されているLUSEの削除はできません。
LUSEの指定を見直してください。

KAIC07844-E
パラメータが不正です。リクエスト中の二つ以上の "Rule"エレメントで同一ruleID "＜ruleID＞"が指定されています。
RuleエレメントのruleID指定を見直した後，再実行してください。

KAIC07845-E
同じポート/グループ/LUNの組（portID="＜ポートID＞"/domainID="＜ドメインID＞"/lun="＜LUN＞"）に対して，複数のボリュームを設定しようとしています。
指定を見直してください。

KAIC07846-E
LUSEを構成しようとしているLDEV（devNum="＜デバイス番号＞"）はコマンドデバイスです。
指定を見直してください。

KAIC07847-E
同じポート/グループ/LUNの組（portID="＜ポートID＞"/lun="＜LUN＞"）に対して，複数のボリュームを設定しようとしています。
指定を見直してください。

KAIC07848-E
先頭に指定するLDEV（devNum="＜デバイス番号＞"）は指定するLDEVのなかで最も小さい番号である必要があります。
指定を見直してから再実行してください。

KAIC07849-E
指定したリクエストは，ArrayGroupエレメントにtype="＜アレイグループタイプ＞"を指定した場合，LogicalUnitエレメントの「dpPoolID」または「threshold」は指定できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07850-E
指定したリクエストは，複数のArrayGroupの「type」が異なっています。「type」は同一である必要があります。
ArrayGroupの「type」を見直してから再実行してください。

KAIC07851-E
このArrayGroupの指定は，「force」オプションを指定できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07852-E
指定したアレイグループ（シャーシ="＜シャーシ＞" アレイグループ番号="＜アレイグループ番号＞"）はペアが構成されているLU "＜デバイス番号＞"があるので，削除できません。
アレイグループの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07853-E
指定したLU "＜デバイス番号＞"はペアが構成されているので，削除できません。
LUの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07854-E
この"＜APIまたはCLI＞"バージョンは，"＜PP名 (QuickShadow)＞"の仮想ボリュームを削除する機能をサポートしていません。
サポートバージョンを確認してください。

KAIC07855-E
この"＜APIまたはCLI＞"バージョンは，"＜PP名 (QuickShadow)＞"の仮想ボリュームを作成する機能をサポートしていません。
サポートバージョンを確認してください。

KAIC07856-E
このリクエストは，シャーシ="＜シャーシ＞"を持つArrayGroupを指定できません。
ArrayGroupの指定を見直してください。

KAIC07857-E
このリクエストは，シャーシ="＜シャーシ＞"を持つLogicalUnitを指定できません。
LogicalUnitの指定を見直してください。

KAIC07858-E
指定したリクエストは，複数のLogicalUnitの仮想ボリュームの「type」が異なっています。仮想ボリュームの「type」は同一である必要があります。
LogicalUnitの指定を見直してください。

KAIC07859-E
指定したストレージ装置にはすでにスナップショットグループの最大数が設定されているか，またはこの処理をするとスナップショットグループの最大数を超えるおそれがあります。
設定内容を見直してください。

KAIC07860-E
Data Retentionの"＜パラメータ名のリスト＞"パラメータが不足しています。保護属性を変更するには，パラメータを一つ以上指定する必要があります。
パラメーターの指定を見直したあと，再実行してください。

KAIC07861-E
パラメータ"＜パラメータ名＞"に無効な値が指定されました。
有効な値を指定してください。

KAIC07862-E
指定されたLDEVはオープンボリュームではありません。オープンボリュームではないLDEVには保護属性は設定できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07863-E
LUSEを構成している代表LDEV以外のLDEVが指定されました。代表以外のLDEVには保護属性は設定できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07864-E
オンデマンドデバイスが指定されました。オンデマンドデバイスには保護属性は設定できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07865-E
指定したスナップショットグループにはすでにペアの最大数が設定されているか，またはこの処理をするとペアの最大数を超えるおそれがあります。
設定内容を見直してください。

KAIC07866-E
＜PP名(Volume Migration)＞の予約ボリュームが指定されました。＜PP名(Volume Migration)＞の予約ボリュームには保護属性を設定できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07867-E
指定されたLDEVはコマンドデバイスです。コマンドデバイスには保護属性を設定できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07869-E
指定されたLDEVは保護されていません。保護されていないLDEVには指定された保護期間は設定できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07870-E
データプールボリュームが指定されました。データプールボリュームには保護属性は設定できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07871-E
ioAccessの値をRead/Write以外に変更する場合は，replicationの設定ができません。
ioAccessとreplicationの指定を見直してください。

KAIC07872-E
ioAccessの値がRead/Write以外のためreplicationの設定ができません。
ioAccessとreplicationの指定を見直してください。

KAIC07873-E
指定したストレージシステムのマイクロコードのバージョンでは，新規割り当て用空き領域率および再配置用バッファー領域率の設定はできません。
ストレージシステムのマイクロコードのバージョンを確認してから，再実行してください。

KAIC07874-E
新規割り当て空き領域率または再配置用バッファー領域率の設定は，プールの拡張と同時に実行できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07875-E
新規割り当て用空き領域率または再配置用バッファー領域率の設定は，プールの縮小と同時に実行できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07876-E
新規割り当て用空き領域率または再配置用バッファー領域率の設定は，外部ボリューム階層ランクの設定と同時に実行できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07877-E
指定したプールは"＜PP名(Dynamic Provisioning)＞"のため，新規割り当て用空き領域率および再配置用バッファー領域率の設定はできません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07878-E
プールは作成できましたが，新規割り当て用空き領域率または再配置用バッファー領域率の変更はできません。作成されたプール（"＜プールID＞"）の状態を確認してから新規割り当て用空き領域率または再配置用バッファー領域率を変更してください。（詳細情報："＜エラーの詳細＞"）
ストレージシステムの状態を確認してから再実行してください。

KAIC07879-E
指定したストレージシステムでは，新規割り当て用空き領域率および再配置用バッファー領域率の設定はできません。
ストレージシステムの指定を見直してください。

KAIC07880-E
指定したLDEV（devNum="＜デバイス番号＞"とdevNum="＜デバイス番号＞"）はCLPRが異なるので，LUSEを作成できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07881-E
リクエストの実行に失敗しました。指定したLUは，デルタリシンク用のペアには使用できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07882-E
リクエストの実行に失敗しました。指定したジャーナルグループは，デルタリシンク用のペアには使用できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07883-E
リクエストの実行に失敗しました。3DCを構成する一部のストレージシステムがデータベースに登録されていません。
3DCを構成するすべてのストレージシステムを追加してから再実行してください。

KAIC07884-E
リクエストの実行に失敗しました。3DCを構成する一部のストレージシステムがデルタリシンク用のペア作成をサポートしていません。
3DCを構成するすべてのストレージシステムのマイクロコードバージョンを確認してください。

KAIC07885-E
リクエストの実行に失敗しました。デルタリシンク用のペアに対して，指定した操作をサポートしていません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07886-E
リクエストの実行に失敗しました。デルタリシンク用のペアがあるので，指定したペアを削除できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07887-E
階層プロパティ情報が取得できません。ほかのプロセスが階層プロパティ情報を取得中です。しばらく時間をおいたあと，再実行してください。
しばらくしてから，操作し直してください。同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC07888-E
指定した＜構成要素名＞はDevice Managerデータベースにありません。
指定を見直してください。

KAIC07889-E
Device Managerは"＜PP名(Dynamic Tiering)＞"機能以外では指定した操作をサポートしていません。
機能のタイプの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC07890-E
指定されたLU "＜デバイス番号＞" は保護されています。削除できません。
LUの指定を見直してください。

KAIC07891-E
指定されたLDEV "＜デバイス番号＞" は保護されています。LUSEには使用できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07892-E
指定されたLUSEボリューム "＜デバイス番号＞" は保護されています。LUSEの解除はできません。
LUの指定を見直してください。

KAIC07893-E
指定されたLU "＜デバイス番号＞" は保護されています。コマンドデバイスには使用できません。
LUの指定を見直してください。

KAIC07894-E
指定されたLU "＜デバイス番号＞" は保護されています。S-VOLに使用することはできません。
LUの指定を見直してください。

KAIC07895-E
指定されたペアのP-VOL "＜デバイス番号＞" は保護されています。逆再同期をすることはできません。
ペアの指定を見直してください。

KAIC07896-E
指定されたペアのS-VOL "＜devNum＞" は保護されています。再同期を行うことはできません。
ペアの指定を見直してください。

KAIC07897-E
指定されたアレイグループには保護されているLDEVが含まれています。削除できません。
アレイグループの指定を見直してください。

KAIC07898-E
指定されたペアのS-VOL"＜デバイス番号＞"は保護されています。逆再同期はできません。
ペアの指定を見直してください。

KAIC07899-E
内部エラーが発生しました。"＜クラス名＞"クラスに適切なメソッドが見つからないので，エージェントサービスの実行に失敗しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07900-E
ホストの更新に必要な情報が登録されていません。対象ホストが更新操作をサポートしていない場合は，対処の必要はありません。更新操作をサポートしている場合は，Device Managerエージェントが正しく動作していないおそれがあります。対象ホストのDevice Managerエージェントの設定を確認し，Device Managerエージェントを再起動してください。
対象ホストが更新操作をサポートしていない場合は，対処の必要はありません。更新操作をサポートしている場合は，対象ホストのDevice Managerエージェントの設定を確認し，Device Managerエージェントを再起動してください。

KAIC07901-E
リクエストの実行に失敗しました。アトリビュート"＜属性名＞"が指定されていません。
objectIDを指定しない場合"＜属性名＞"が必要です。"＜属性名＞"をリクエストに追加してから再実行してください。

KAIC07902-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたホスト（名前="＜ホスト名＞"，ホストID="＜ホストID＞"）ではレプリケーションを扱えません。
有効なホストを選択してから再実行してください。

KAIC07903-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたホストID "＜指定されたホストID＞"はデータベースから見付かりませんでした。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07904-E
リクエストの実行に失敗しました。ReplicationInfoが指定されていません。
AddReplicationは少なくとも1個のReplicationInfoが必要です。ReplicationInfoの指定を追加してから再実行してください。

KAIC07905-E
リクエストの実行に失敗しました。"＜属性名＞"に対する不正な値が指定されました。
1文字以上31文字以下でかつ空白文字（' '）を含んではなりません。リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07906-E
リクエストの実行に失敗しました。"＜属性名＞"に対する不正な値が指定されました。
0以上4094以下でなければなりません。リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07907-E
リクエストの実行に失敗しました。"＜属性名＞"が指定されていません。
新規構成定義ファイルを作成する場合はネットワークポート番号が必要です。リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07908-E
リクエストの実行に失敗しました。"＜属性名＞"に対する不正な値が指定されました。
0以上65535以下でなければなりません。リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07909-E
リクエストの実行に失敗しました。"replicationFunction"に対する不正な値が指定されました。
指定したペアの操作をサポートしていません。ペアの指定を見直してください。

KAIC07910-E
リクエストの実行に失敗しました。fenceLevelに対する不正な値が指定されました。
NeverかDataかStatusでなければなりません。リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07911-E
リクエストの実行に失敗しました。"＜属性名＞"が指定されていません。
AddReplicationは機種情報が必要です。リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07912-E
リクエストの実行に失敗しました。"＜属性名＞"が指定されていません。
AddReplicationは製造番号が必要です。リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07913-E
リクエストの実行に失敗しました。"＜属性名＞"が指定されていません。
AddReplicationはデバイス番号が必要です。リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07914-E
リクエストの実行に失敗しました。指定したLU（製造番号="＜製番＞"，デバイス番号="＜デバイス番号＞"）はデータベースに見つかりません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07915-E
リクエストの実行に失敗しました。指定したLU（製造番号="＜製番＞"，デバイス番号="＜デバイス番号＞"）は"＜原因＞"なのでレプリケーションに使用できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07916-E
リクエストの実行に失敗しました。指定したLU（製造番号="＜製番＞"，デバイス番号="＜デバイス番号＞"）はホストに対するセキュリティが設定されていません。
ホストに対してセキュリティを設定し，リフレッシュを実行してください。

KAIC07917-E
リクエストの実行に失敗しました。muNumberに対する不正な値が指定されました。
muNumberの指定を見直してください。

KAIC07918-E
リクエストの実行に失敗しました。指定したストレージシステム（製造番号="＜製番＞"）はデータベースに見つかりません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07919-E
リクエストの実行に失敗しました。指定したホスト"＜ホスト名＞"にホストエージェントが見つかりませんでした。
ホスト"＜ホスト名＞"にホストエージェントがインストールされていることを確認し，ホストエージェントを再起動してください。メインフレームホストの場合は，URLLinkが正しく登録されていることを確認してください。

KAIC07920-E
これ以上レプリケーショングループを作成できません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07921-E
これ以上構成定義ファイルを作成できません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07922-E
リクエストの実行に失敗しました。フェンスレベル'Status'は指定されたストレージシステムには使用できません。
パラメーターを見直してから再実行してください。

KAIC07923-E
"＜ライセンス名＞"のライセンスキーがインストールされていません。
ライセンスキーをインストールしてください。

KAIC07924-E
"＜ライセンス名＞"のライセンスキーが無効になっています。
ライセンスキーを有効にしてください。

KAIC07925-E
リクエストの実行に失敗しました。重複したペア名"＜ペア名＞"が指定されました。
HORCMインスタンス内ではペア名が一意になるようにしてください。

KAIC07926-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたペア名"＜ペア名＞"はすでに使用されています。
HORCMインスタンス内ではペア名が一意になるようにしてください。

KAIC07927-E
これ以上レプリケーションを作成できません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07928-E
指定されたストレージシステムはシングルコントローラ構成です。
デュアルコントローラ構成である必要があります。

KAIC07929-E
リクエストの実行に失敗しました。ローカルのストレージシステムとリモートのストレージシステムの間の，リモートパスまたはMCU-RCUパスが正しく設定されていません。
リモートパスまたはMCU-RCUパスを見直してください。

KAIC07930-E
リクエストの実行に失敗しました。ホスト"＜ホスト名＞"は指定したLU（製造番号="＜製番＞"，デバイス番号="＜デバイス番号＞"）を認識していません。
ホストがLUを認識していることを確認し，ホストエージェントの"HiScan"コマンドを実行してください。

KAIC07931-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたLUの組み合わせは不正です。サイズが異なります。
P-VOL，S-VOLにはサイズが同一のLUを指定してください。

KAIC07932-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたLUの組み合わせで指定されたレプリケーション機能は使用できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07933-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたLUの組み合わせは不正です。エミュレーションタイプが異なります。
P-VOL，S-VOLにはエミュレーションタイプが同一であるLUを指定してください。

KAIC07934-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたLUの組み合わせは不正です。デフォルトポートコントローラが異なります。
P-VOL，S-VOLにはデフォルトポートコントローラーが同一であるLUを指定してください。

KAIC07935-E
リクエストの実行に失敗しました。指定したアレイグループ（製造番号="＜製番＞"，シャーシ="＜シャーシ＞"，番号="＜アレイグループ番号＞"）はデータベースに見つかりません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07936-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたLUの組み合わせは不正です。RAIDタイプが条件を満たしていません。
P-VOL，S-VOLにはデータディスク数が同一のLUを指定してください。また，ペアがTrueCopyである場合，RAIDタイプは"RAID5"である必要があります。

KAIC07937-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたLUはLUSEです。
P-VOL，S-VOLにはLUSEではないLUを指定してください。

KAIC07938-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたポート番号"＜ポート番号＞"はすでにほかの構成定義ファイルに使用されています。
"＜ポート番号＞"以外のポート番号を指定してください。

KAIC07939-E
リクエストの実行に失敗しました。同一レプリケーショングループ内のペアはすべて同じレプリケーション機能でなければなりません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07940-E
リクエストの実行に失敗しました。同一レプリケーショングループ内のペアはすべて同じフェンスレベルでなければなりません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07941-E
リクエストの実行に失敗しました。同一レプリケーショングループ内のストレージシステムはすべてRAIDかすべてDFでなければなりません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07942-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたレプリケーショングループはグループ単位で操作できません。構成定義ファイルに不明な定義が存在します。
ペア単位で操作してください。

KAIC07943-E
ホストエージェントトランスポートから予期せぬレスポンスが返りました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07944-E
"＜API名＞"のリクエストのうち幾つかが失敗しました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07945-E
不正なGetHostのリクエストです。"＜エレメント名＞"にobjectIDが指定されていません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07946-E
一つのリクエストの中に同一のオブジェクトを含んでいます。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC07947-E
指定されたストレージシステムはTrueCopyAsyncをサポートしていません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07948-E
指定されたペアに対して逆再同期はできません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07949-E
不正なレプリケーションの構成が指定されました。
レプリケーションの構成を確認してください。

KAIC07950-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたMU番号はすでに使用されています。
異なるMU番号を指定してください。

KAIC07951-E
リクエストの実行に失敗しました。ストレージシステム"＜ストレージシステム名＞"が持てる"＜レプリケーション機能＞"ペアは，最大で"＜ペア最大数＞"個です。
既存のペアを削除してください。

KAIC07952-E
リクエストの実行に失敗しました。指定したストレージシステム（シーケンス番号="＜シーケンス番号＞"）はデータベースに見つかりません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07953-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたLUの組み合わせは不正です。構成LDEV数が異なります。
P-VOL，S-VOLには構成LDEV数が同一であるLUを指定してください。

KAIC07954-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたホスト（ホスト名="＜ホスト名＞"，ホストID="＜ホストID＞"）ではレプリケーションを扱えません。"＜AgentまたはRAIDManager＞"がインストールされていません。
"＜AgentまたはRAIDManager＞"をインストールしてください。

KAIC07955-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたホスト（ホスト名="＜ホスト名＞"，ホストID="＜ホストID＞"）ではレプリケーションを扱えません。ホストはセキュリティの設定されているLUを認識していません。
ホスト"＜ホスト名＞"がLUを認識していることを確認し，ホストエージェントの"HiScan"コマンドを実行してください。

KAIC07956-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたホスト（ホスト名="＜ホスト名＞"，ホストID="＜ホストID＞"）ではレプリケーションを扱えません。ホストはセキュリティの設定されているコマンドデバイスを認識していません。
ホストがコマンドデバイスを認識していることを確認し，ホストエージェントの"HiScan"コマンドを実行してください。

KAIC07957-E
リクエストの実行に失敗しました。オープンボリュームでないLUが指定されました。
P-VOL，S-VOLにはオープンボリュームであるLUを指定してください。

KAIC07958-E
リクエストの実行に失敗しました。グループを構成するペアの組み合わせが間違っています。
リクエストを見直してから再実行してください。または，別のグループを指定し，再実行してください。

KAIC07959-E
リクエストの実行に失敗しました。QuickShadowの場合，ReplicationInfoのステータスがSimplexでなければなりません。
LUの指定を見直してください。

KAIC07960-E
リクエストの実行に失敗しました。QuickShadowの場合，S-VOLはQuickShadow V-VOLに指定済みでなければなりません。
LUの指定を見直してください。

KAIC07961-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたP-VOLは，指定されたV-VOLを作成するときに関連づけられたボリュームではありません。
LUの指定を見直してください。

KAIC07962-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたストレージシステムではQuickShadow機能をサポートしていません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07963-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたポート"＜ポートID＞"がありません。
ポートの指定を見直してください。

KAIC07964-E
リクエストの実行に失敗しました。指定したポート"＜ポートID＞"上にあるLU（製造番号="＜製番＞"，デバイス番号="＜デバイス番号＞"）はホストに対するセキュリティが設定されていません。
ホストに対してセキュリティを設定し，リフレッシュを実行してください。

KAIC07965-E
リクエストの実行に失敗しました。ホスト"＜ホスト名＞"は指定したポート"＜ポートID＞"上にあるLU（製造番号="＜製番＞"，デバイス番号="＜デバイス番号＞"）を認識していません。
ホストがLUを認識していることを確認し，ホストエージェントの"HiScan"コマンドを実行してください。

KAIC07966-E
リクエストの実行に失敗しました。指定したポート"＜ポートID＞"上にあるLU（製造番号="＜製番＞"，デバイス番号="＜デバイス番号＞"）のパスがありません。
LUに対して指定したポート上にパスを設定してください。

KAIC07967-E
リクエストの実行に失敗しました。指定したLU（製造番号="＜製番＞"，デバイス番号="＜デバイス番号＞"）のパスがありません。
LUに対してパスを設定してください。

KAIC07968-E
リクエストの実行に失敗しました。ポートがありません。
ポートの状態を確認ください。

KAIC07969-E
このAPIバージョンでは，QuickShadow機能をサポートしていません。
APIサポートバージョンを確認してください。

KAIC07970-E
指定されたicon "＜icon＞" は無効な値です。
指定したicon fileを確認してください。

KAIC07971-E
リクエストの実行に失敗しました。QuickShadowでは，同一P-VOLに対する複数ペアを同時にリストアはできません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07972-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたインスタンス番号"＜インスタンス番号＞"はすでに使用されています。
"＜インスタンス番号＞"以外のインスタンス番号を指定してください。

KAIC07973-E
指定されたLDEV（devNum="＜デバイス番号＞"とdevNum="＜デバイス番号＞"）のタイプ，または，属性が同一ではないため，LUSEを作成できません。
LUSEを構成するすべてのLDEVが以下の条件を満たすことを確認してください。

ボリュームの区分（内部または外部）が同一である。

ディスクのタイプが同一である。

ホストI/O抑止モードが同一である。

キャッシュモードが同一である。

KAIC07974-E
Externalポート"＜ポート名＞"に対し，パスを作成することはできません。
ポートの指定を見直してください。

KAIC07975-E
外部ＬＵの作成および削除はサポートしていません。
LDEVかArrayGroupの指定を見直してください。

KAIC07976-E
指定したdevNum "＜デバイス番号＞" は Device Managerサーバのデータベースにすでにあります。
LogicalUnitエレメントの"devNum"の指定を見直したあと，再実行してください。

KAIC07977-E
リクエストの実行に失敗しました。指定したストレージシステムにDM-LUがありません。
DM-LUを作成したあと再実行してください。

KAIC07978-E
パラメータが不正です。WritingPatternエレメントのpattern属性に指定可能な値は，"＜パラメータ最小値＞"バイトから"＜パラメータ最大値＞"バイトの16進数です。
リクエストを見直した後，再実行してください。

KAIC07979-E
最後のWritingPatternエレメントのパラメータが不正です。
リクエストを見直した後，再実行してください。

KAIC07980-E
パラメータが不正です。 "＜エレメント名＞" "＜アトリビュート名＞" : "＜アトリビュート値＞"
リクエスト中のエレメントのパラメーターが正しく指定されているか見直したあと，再実行してください。

KAIC07981-E
ストライプサイズが異なるLDEVを指定しました。LUSE(devNum="＜デバイス番号＞"）を作成できません。
LDEVの指定を見直してください。

KAIC07982-E
リクエストを実行できませんでした。ストライプサイズの値が不正です。
ストライプサイズの指定を見直してください。

KAIC07983-E
リクエストの実行に失敗しました。このストレージシステムでは指定したレプリケーション機能はサポートされていません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07984-E
リクエストの実行に失敗しました。このストレージシステムに対する指定したレプリケーション操作はサポートしていません。
ストレージシステムのマイクロコードのバージョンを確認してください。

KAIC07985-E
リクエストの実行に失敗しました。このボリュームのエミュレーションタイプでは，指定したレプリケーション操作を実行できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07986-E
リクエストの実行に失敗しました。指定したジャーナルグループがありません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07987-E
リクエストの実行に失敗しました。ジャーナルボリュームが登録されていないジャーナルグループは使用できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07988-E
リクエストの実行に失敗しました。指定したジャーナルグループは，メインフレーム用の機能で使用されています。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07989-E
リクエストの実行に失敗しました。指定したジャーナルグループは，すでに正ジャーナルグループまたは副ジャーナルグループとして使用されているので使用できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07990-E
リクエストの実行に失敗しました。指定したMU番号は使用できません。
指定を見直してから再実行してください。

KAIC07991-E
リクエストの実行に失敗しました。ジャーナルグループの組み合わせが不正です。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07992-E
リクエストの実行に失敗しました。ペアボリュームとジャーナルグループを構成するジャーナルボリュームのCLPRが異なります。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07993-E
リクエストの実行に失敗しました。ジャーナルグループとレプリケーショングループの組み合わせが不正です。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07994-E
リクエストの実行に失敗しました。同じレプリケーショングループ内のペアは，すべて同じジャーナルグループを使用しなければなりません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07995-E
リクエストの実行に失敗しました。指定されたLUは＜PP名(Dynamic Provisioning)＞のプールに使用されているため，P-VOL，S-VOLとして使用できません。
LUの指定を見直してください。

KAIC07996-E
リクエストの実行に失敗しました。＜PP名(Dynamic Provisioning)＞のボリュームは次のレプリケーション機能でP-VOL，S-VOLとして使用できません。レプリケーション機能：＜PP名(TrueCopy，TrueCopyAsync，QuickShadow，UniversalReplicator)＞
LUの指定を見直してください。
注意
VSPおよび，USP V/VM(マイクロコードバージョンが60-02-48-XX/XX以降)は，DPボリュームをQuickShadowのP-VOLに使用できます。

KAIC07997-E
リクエストの実行に失敗しました。＜PP名(ShadowImage)＞でS-VOLに＜PP名(Dynamic Provisioning)＞のボリュームを使用する場合，P-VOLにも＜PP名(Dynamic Provisioning)＞のボリュームを使用してください。
LUの指定を見直してください。

KAIC07998-E
リクエストの実行に失敗しました。指定したペアボリュームとそのジャーナルグループに属するペアボリュームのCLPRが異なります。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC07999-E
予期しないエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC08000-E
ストレージシステムの情報に実機と異なる部分を発見しました。ストレージシステムに対してリフレッシュを実行してください。あなたがローカルユーザーであればシステム管理者に連絡してください。
Device Managerサーバは最新のストレージシステムの情報を保持していないおそれがあります。リフレッシュを実行してください。リフレッシュはGUIのリフレッシュ機能を使用するかAPIのAddStorageArrayで実行できます。

KAIC08001-E
ストレージシステムの情報に実機と異なる部分を発見しました。ストレージシステムに対してリフレッシュを実行してください。あなたがローカルユーザーであればシステム管理者に連絡してください。Error="＜エラー＞"
Device Managerサーバは最新のストレージシステムの情報を保持していないおそれがあります。リフレッシュを実行してください。リフレッシュはGUIのリフレッシュ機能を使用するかAPIのAddStorageArrayで実行できます。

KAIC08002-E
"FreeSpace"は指定できません。"bulk"，"dividebycap"，"dividebynum"オプションを指定してから再実行してください。
オプションの指定を見直してください。

KAIC08003-E
このAPIバージョンでは，LogicalUnit一括機能をサポートしていません。
APIサポートバージョンを確認してください。

KAIC08004-E
リクエストの実行に失敗しました。オプション指定（"＜オプション名＞" "＜オプション名＞" ）の組み合わせが不正です。
オプションの指定を見直してください。

KAIC08005-E
LogicalUnitを削除できる個数は，"＜最大LogicalUnit数＞"を超えることはできません。
有効範囲内で削除する個数を指定してください。

KAIC08006-E
エミュレーションタイプがOPEN-V以外のLogicalUnitを一括削除することはできません。（devNum="＜デバイス番号＞"）
LogicalUnitの指定を見直してください。

KAIC08007-E
LDEV（devNum="＜デバイス番号＞"）はパスが定義されているので削除できません。
LDEVを削除する前にパスを削除してください。

KAIC08008-E
LDEV（devNum="＜デバイス番号＞"）はLUSEが定義されているので削除できません。
LDEVを削除する前にLUSEを削除してください。

KAIC08009-E
指定したアレイグループはDevice Managerデータベース内にありません。
アレイグループの指定を見直してください。

KAIC08010-E
指定したアレイグループ内に空き容量はありません。
アレイグループの指定を見直してください。

KAIC08011-E
指定した空き容量はDevice Managerデータベース内にありません。
空き容量の指定を見直してください。

KAIC08012-E
Device Managerでは，＜PP名(Dynamic Provisioning)＞で使用するボリューム（devNum="＜デバイス番号＞"）を削除できません。
LogicalUnitの指定を見直してください。

KAIC08013-E
リクエストの実行に失敗しました。オプションに"＜オプション名＞"を指定した時は"＜オプション名＞"を指定してください。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08014-E
このストレージシステムでは，LogicalUnit一括機能をサポートしていません。
ストレージシステムを確認してください。

KAIC08015-E
エミュレーションタイプがOPEN-V以外のLogicalUnitを一括作成できません。
エミュレーションタイプの指定を見直してください。

KAIC08016-E
リクエストの記述形式が誤っています。"＜エレメント名＞"エレメントに"＜アトリビュート名＞"アトリビュートが指定されていません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08017-E
リクエストの記述形式が誤っています。"＜エレメント名＞"エレメントに "＜アトリビュート名＞"アトリビュートの値"＜アトリビュート値＞"が重複しています。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08018-E
リクエストの記述形式が誤っています。Paramエレメント(name= "＜エレメント名＞")に"＜アトリビュート名＞"アトリビュートが指定されていません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08019-E
リクエストの実行に失敗しました。"＜パラメーター名＞"パラメーターに指定した「Type」の値"＜アトリビュート値＞"が不正です。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08020-E
リクエストの実行に失敗しました。"＜パラメーター名＞"パラメーターに指定した「value」の値"＜アトリビュート値＞"が不正です。値は"＜有効値＞"を指定してください。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08021-E
リクエストの実行に失敗しました。"＜パラメーター名＞"パラメーターに指定した「value」の値"＜アトリビュート値＞"が不正です。値は"＜最大文字列長＞"文字以下を指定してください
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08022-E
リクエストの実行に失敗しました。"＜エレメント名＞"エレメントに"＜アトリビュート名＞"アトリビュートの値"＜アトリビュート値＞"が不正です。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08023-E
リクエストの実行に失敗しました。"＜パラメーター名＞"パラメーターを指定した場合，"＜パラメーター名＞"パラメーターを指定する必要があります。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08024-E
リクエストの実行に失敗しました。"＜パラメーター名＞"パラメーターに指定した「value」の値"＜アトリビュート値＞"が不正です。指定した「InPool」の空き領域内の容量で指定してください。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08025-E
リクエストの記述形式が誤っています。"＜パラメーター名＞"エレメントに不正なアトリビュート"＜アトリビュート名＞"が指定されています。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08026-E
リクエストの記述形式が誤っています。"＜パラメーター名＞"パラメーターに子エレメント「ArrayValue」を指定する必要があります。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08027-E
リクエストの実行に失敗しました。"＜パラメーター名＞"パラメーターの子エレメント「ArrayValue」の「value」アトリビュートの値"＜アトリビュート値＞"は不正です。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08028-E
リクエストの実行に失敗しました。"＜パラメーター名＞"と"＜パラメーター名＞"の子エレメント数が一致していません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08029-E
リクエストの実行に失敗しました。指定したストレージシステムでは＜PP名＞機能をサポートしていません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08030-E
指定されたメソッド("＜メソッド名＞")は，実行できません。しばらく待ってから実行してください。(オブジェクトパス＝"＜オブジェクトパス＞")
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC08031-E
指定したEVSは利用できない状態です。EVSを利用できる状態にしたあと，再実行してください。
EVSを利用できる状態にしたあと，再実行してください。

KAIC08032-E
ストレージプールの空き領域が不足しているため，ファイルシステムを作成できません。作成するファイルシステムの容量を見直したあと，再実行してください。
作成するファイルシステムの容量を見直したあと，再実行してください。

KAIC08033-E
指定したストレージプール(＜ストレージプール名＞)の状態が(＜ストレージプールの状態＞)であるため，この操作はできません。ストレージプールの状態を見直して，設定できる状態であることを確認してください。
ストレージプールの状態を見直して，設定できる状態であることを確認してください。

KAIC08034-E
指定したNFS共有名(＜NFS共有名＞)はすでに使用されています。ほかのNFS共有名を指定してください。
別のNFS共有名を指定してください。

KAIC08035-E
Admin Servicesの設定が正しくありません。Admin Servicesの設定を確認してください。
Admin Servicesの設定を確認してください。

KAIC08036-E
Admin Servicesが設定されていません。Admin Servicesを設定してください。
Admin Servicesを設定してください。

KAIC08037-E
サーバ/クラスタ内に，この機能でサポートしていないファームウェアバージョンのファイルサーバが含まれています。この機能をサポートしているファームウェアバージョンにアップデートしてください。
この機能をサポートしているファームウェアバージョンにアップデートしてください。

KAIC08038-E
サーバ/クラスタ内に，ファームウェアバージョンが異なるファイルサーバが含まれています。ファイルサーバのファームウェアバージョンを同じにしてください。
サーバ/クラスタ内のファイルサーバーのファームウェアバージョンを同じにしてください。

KAIC08039-E
サーバ/クラスタ内に，SMUよりも新しいファームウェアバージョンのファイルサーバが含まれています。SMUのバージョンを，ファイルサーバのファームウェアバージョン以上にアップデートしてください。
SMUのバージョンを，ファイルサーバのファームウェアバージョン以上にアップデートしてください。

KAIC08040-E
CIFS共有の設定に必要なライセンスがありません。有効なライセンスをインストールしたあと，SMUで同期操作を実行してDevice Managerサーバと情報を同期してください。
有効なライセンスをインストールしたあと，SMUで同期操作を実行してDevice Managerサーバと情報を同期してください。

KAIC08041-E
CIFS共有の設定に必要なライセンスが登録されていないか，または期限が満了しました。有効なライセンスを登録したあと，SMUで同期操作を実行してDevice Managerサーバと情報を同期してください。
有効なライセンスを登録したあと，SMUで同期操作を実行してDevice Managerサーバと情報を同期してください。

KAIC08042-E
NFS共有の設定に必要なライセンスがありません。有効なライセンスをインストールしたあと，SMUで同期操作を実行してDevice Managerサーバと情報を同期してください。
有効なライセンスをインストールしたあと，SMUで同期操作を実行してDevice Managerサーバと情報を同期してください。

KAIC08043-E
NFS共有の設定に必要なライセンスが登録されていないか，または期限が満了しました。有効なライセンスを登録したあと，SMUで同期操作を実行してDevice Managerサーバと情報を同期してください。
有効なライセンスを登録したあと，SMUで同期操作を実行してDevice Managerサーバと情報を同期してください。

KAIC08044-E
ファイルサーバのファームウェアバージョンおよびSMUのバージョン情報が取得できません。しばらくしてから再実行してください。同じエラーが発生する場合，SMUで同期操作を実行してDevice Managerサーバと情報を同期してから再実行してください。
しばらくしてから再実行してください。同じエラーが発生する場合，SMUで同期操作を実行してDevice Managerサーバと情報を同期してから再実行してください。

KAIC08045-E
ファイルシステムのオンデマンド容量割り当ての設定を有効にしようとしましたが，無効になっているおそれがあります。そのため，対応するファイルシステムの容量がすべて確保されている場合があります。ファイルシステムの状態を確認してください。オンデマンド容量割り当てをしたい場合は，指定した値より大きな値を指定してください。
ファイルシステムの状態を確認してください。オンデマンド容量割り当てをしたい場合は，指定した値より大きな値を指定してください。

KAIC08046-E
このストレージシステムのマイクロコードのバージョン"＜マイクロコードのバージョン＞"では指定したボリュームをプールボリュームに使用できません。（ボリューム種別="＜ボリューム種別(LUSE/Dynamic Provisioning)＞"）
この操作を実行するにはマイクロコードを更新してください。

KAIC08047-E
このAPIバージョンでは，指定したストレージシステムの"＜PP名＞"の仮想ボリューム操作をサポートしていません。
このストレージシステムでのAPIサポートバージョンを確認してください。

KAIC08048-E
このストレージシステムのマイクロコードのバージョンでは，"仮想化超過時VOL操作強制実行"の設定はできません。
ストレージシステムのマイクロコードのバージョンを確認してください。

KAIC08049-E
選択したファイルシステム（"＜ファイルシステム名＞"）に関連する共有（"＜共有名＞"）はすでに予約されています。この操作を実行しても問題がないか確認してください。問題がない場合は，共有に対するタスクをキャンセルしたあと，再実行してください。
この操作を実行しても問題がないか確認してください。問題がない場合は，共有に対するタスクをキャンセルしたあと，再実行してください。

KAIC08050-E
レプリケーション監視機能が初期化できません。レプリケーション監視を無効にしてDevice Managerを起動します。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08051-E
レプリケーション監視に必要な構成情報の収集中にエラーが発生しました。（詳細情報："＜詳細情報＞"）
直前に発生しているエラーが直接の要因です。直前のエラーの対処方法に従ってください。対処後も繰り返しエラーが発生する場合は，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08052-E
レプリケーション監視に必要な性能情報の収集中にエラーが発生しました。（詳細情報："＜詳細情報＞"）
直前に発生しているエラーが直接の要因です。直前のエラーの対処方法に従ってください。対処後も繰り返しエラーが発生する場合は，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08100-E
ほかのストレージシステム"＜ストレージシステム名＞"を占有しています。２つのストレージシステムを同時に占有することは出来ません。
ほかのストレージシステムの占有を解除してから操作してください。

KAIC08101-E
ストレージシステムはユーザー"＜ユーザー名＞"に占有されています。
ストレージシステムの占有が解除されてから操作してください。

KAIC08102-E
占有されているストレージシステムは削除できません。
ストレージシステムの占有を解除してから操作してください。

KAIC08103-E
占有しているストレージシステムのプロパティは，接続の名称だけ変更できます。
ストレージシステムの占有を解除してから操作してください。

KAIC08104-E
指定したストレージシステムはほかのアプリケーションによってすでに占有されています。占有をしているアプリケーション以外では操作できません。
占有をしているアプリケーションから実行してください。

KAIC08105-E
ストレージシステムは占有されていません。または，制限時間を過ぎたため，すでに解除されています。
再度占有を行ってください。

KAIC08106-E
占有状態で使用できないコマンドです。
占有を解除してから実行してください。

KAIC08107-E
占有状態が変更されています。
再実行してください。

KAIC08108-E
このストレージシステムのマイクロコードバージョン "＜マイクロコードバージョン＞" では，指定したコマンドの実行はできません。
ストレージシステムのマイクロコードバージョンを確認してください。

KAIC08109-E
このAPIバージョンでは，＜PP名＞機能をサポートしていません。
APIサポートバージョンを確認してください。

KAIC08110-E
指定されたコマンドは実行できません。このストレージシステムのアレイグループに追加できる"＜PP名(Dynamic Provisioning)＞"のボリュームは一つだけです。
指定を見直してから再実行してください。

KAIC08111-E
指定されたコマンドは実行できません。このストレージシステムではアレイグループを指定する必要があります。
指定を見直してから再実行してください。

KAIC08112-E
指定された外部アレイグループ"＜外部アレイグループ名＞"は，外部ボリュームのマッピング情報にないため，削除することができません。
外部アレイグループのマッピング情報を見直してください。

KAIC08113-E
指定された外部アレイグループ"＜外部アレイグループ名＞"は，エミュレーションタイプがOPEN-Vではないため，削除することができません。
外部アレイグループのエミュレーションタイプの情報を見直してください。

KAIC08114-E
"＜PP名(Dynamic Provisioning)＞"の一つのプールを構成するすべてのパリティグループは，ドライブ種別が＜最大ドライブ種別数＞種類以内でなければなりません。
ドライブ種別が＜最大ドライブ種別数＞種類以内になるようにプールボリュームの指定を見直してから，再度実行してください。

KAIC08115-E
外部ボリュームのキャッシュモードはすべて有効でなければなりません。
外部ボリュームのキャッシュモードを有効にしてから，再度実行してください。

KAIC08116-E
リクエストの実行に失敗しました。＜PP名＞の場合，S-VOLは＜PP名＞ V-VOLに指定済みでなければなりません。
LUの指定を見直してください。

KAIC08117-E
このコマンドは"＜PP名＞"のプールに対して実行できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08118-E
このコマンドは"＜PP名＞"の仮想ボリュームに対して実行できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08119-E
＜属性名＞の値"＜属性値＞"が＜属性名＞の値"＜属性値＞"より大きいため，操作できません。
各属性の指定を見直してから再実行してください。

KAIC08120-E
指定したストレージシステムに対して，＜権限名＞権限がありません。
指定したストレージシステムに対して操作に必要な権限があることを確認したあと，再実行してください。

KAIC08121-E
＜リソース名＞に対して，＜権限名＞権限がありません。
リソースに対して必要な権限を持つユーザーが実行してください。

KAIC08122-E
モニター開始時刻"＜モニター開始時刻＞"とモニター終了時刻"＜モニター終了時刻＞"の間隔が1時間未満です。
モニター開始からモニター終了の時間が1時間以上になるように時刻を設定し直したあと，再実行してください。

KAIC08123-E
指定したLDEVはエミュレーションタイプが"＜エミュレーションタイプ＞"のため，予約ボリュームに設定できません。
リクエストを見直したあと，操作し直してください。

KAIC08124-E
指定したLDEVはエミュレーションタイプが"＜エミュレーションタイプ＞"のため，ソースボリュームまたはターゲットボリュームに設定できません。
リクエストを見直したあと，操作し直してください。

KAIC08125-E
＜構成対象＞を構成する＜デバイス種別＞は同じリソースグループにしてください。
＜デバイス種別＞の指定を見直してから再度実行してください。

KAIC08126-E
指定した"＜対象＞"はDeviceManagerに登録されていません。
DeviceeManagerに登録されている"＜対象＞"を指定してください。

KAIC08127-E
指定した"＜対象＞"は，すでに割り当てられています。
オブジェクトの割り当ての状態を確認し，割り当てられていないオブジェクトを指定してください。

KAIC08128-E
指定した"＜対象＞"は，すでに割り当てが解除されています。
オブジェクトの割り当ての状態を確認し，割り当てられたオブジェクトを指定してください。

KAIC08129-E
指定した"＜対象＞"は，すでにDeviceManagerに登録されています。
DeviceManagerに登録されていない"＜対象＞"を指定してください。

KAIC08130-E
パラメータが無効です。:"＜対象＞"
パラメータを見直してください。

KAIC08131-E
階層ポリシー"＜階層ポリシー＞"は指定できません。階層ポリシーは"＜最小値＞"から"＜最大値＞"の範囲で指定してください。
階層ポリシーを指定し直したあと，再実行してください。

KAIC08132-E
指定したストレージシステムのマイクロコードのバージョンでは，階層ポリシーを設定できません。
ストレージシステムのマイクロコードのバージョンを確認してください。

KAIC08133-E
パラメーターが不足しています。"＜エレメント名1＞"エレメントの"＜アトリビュート名1＞"アトリビュート，または"＜エレメント名2＞"エレメントの"＜アトリビュート名2＞"アトリビュートのどちらかを指定してください。
パラメーターを指定し直したあと，再実行してください。

KAIC08134-E
指定したボリューム（＜DevNum＞）は階層プロファイルが適用されているため，ソースボリュームまたはターゲットボリュームに設定できません。
階層プロファイルの適用を解除したあと，再実行してください。

KAIC08135-E
複数の操作は実行できません。
複数のプールを一括して操作する場合，すべてのプールに対して同じ操作オプションを指定してください。

KAIC08136-E
異なるストレージに属するプールは指定できません。
複数のプールを指定する場合，同じストレージシステムに属するプールを選択してください。

KAIC08137-E
次のプールに対する操作が失敗しました。プールID:(＜失敗したプールID一覧＞)
メッセージに表示されたプールの状態を確認してください。

KAIC08138-E
プール(＜失敗したプールID＞)は階層化機能が有効でないため、この操作は実行できません。
階層化機能が有効なプールのみを指定してください。

KAIC08139-E
128個以上のプールが指定されているため，この操作は実行できません。
プールは127個以下で指定してください。

KAIC08140-E
階層管理の設定が手動ではないプール(＜プールID＞)に対して，この操作を実行できません。
プールの階層管理の設定を手動にしてください。

KAIC08141-E
パラメーターが不足しています。次のどれかのアトリビュートを指定してください。:"＜アトリビュート名1＞"，"＜アトリビュート名2＞"，"＜アトリビュート名3＞"
パラメーターを指定し直したあと，再実行してください。

KAIC08142-E
階層再配置実行"＜階層再配置実行＞"は指定できません。階層再配置実行は"＜0＞"または"＜1＞"のどちらかを指定してください。
階層再配置実行を指定し直したあと，再実行してください。

KAIC08143-E
指定したホスト"＜ホスト名＞"はすでに使用されています。
overwriteオプションを指定するか，またはホスト名の指定を見直してから再実行してください。

KAIC08144-E
指定したホスト"＜ホスト名＞"は手動で追加したホストではないため，変更できません。
ホストの指定を見直してから再実行してください。

KAIC08145-E
指定したホスト"＜ホスト名＞"のosType"＜osType＞"は指定できません。
osTypeの指定を見直してから再実行してください。

KAIC08146-E
指定したホストの件数が多過ぎます。
ホストは"＜件数＞"件以内で指定してください。

KAIC08147-E
"＜エレメント名＞"エレメントを複数指定する場合は，"＜エレメント名＞"エレメントの"＜アトリビュート名＞"アトリビュートを指定する必要があります。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08148-E
子エレメント"＜エレメント名＞"の指定が同じになっていません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08149-E
"＜エレメント名＞"エレメントを指定する場合は，"＜エレメント名＞"エレメントの"＜アトリビュート名＞"アトリビュートを指定できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08150-E
"＜エレメント名＞"エレメントの子エレメントとして"＜エレメント名＞"エレメントは複数指定できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08151-E
"＜エレメント名＞"エレメントを複数指定する場合は，"＜アトリビュート名＞"と"＜アトリビュート名＞"は混在して指定できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08152-E
"＜エレメント名＞"エレメントを指定する場合は，"＜エレメント名＞"エレメントの"＜アトリビュート名＞"アトリビュートを指定する必要があります。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08153-E
"＜エレメント名＞"エレメントを複数指定する場合は，"＜エレメント名＞"エレメントは指定できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08154-E
"＜エレメント名＞"エレメントを一意に指定する場合は，親エレメントも一意に指定する必要があります。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08155-E
"＜エレメント名＞"エレメントを複数指定する場合は，"＜エレメント名＞"エレメントの"＜アトリビュート名＞"アトリビュートを指定できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08156-E
返却対象リソース（論理グループ，Host，LogicalUnit）の合計が4096を超えているため，レスポンスを返却できません（論理グループ："＜論理グループ数＞"，Host："＜ホスト数＞"，LogicalUnit："＜LU数＞"）。リソースの集約情報（numOfHostsやnumOfLUs）の値を参照して，返却対象リソース数が4096以内になるようにリクエストを分割してから，再実行してください。
リソースの集約情報（numOfHostsやnumOfLUs）の値を参照して，返却対象リソース数が4096以内になるようにリクエストを分割してから，再実行してください。

KAIC08157-E
返却対象リソース（論理グループ，Host，LogicalUnit）の合計が4096を超えているため，レスポンスを返却できませんリソースの集約情報（numOfHostsやnumOfLUs）の値を参照して，返却対象リソース数が4096以内になるようにリクエストを分割してから，再実行してください。
リソースの集約情報（numOfHostsやnumOfLUs）の値を参照して，返却対象リソース数が4096以内になるようにリクエストを分割してから，再実行してください。

KAIC08158-E
性能情報取得中にデータベースエラーが発生しました。(リソース名:"＜リソース名＞")
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08159-E
Tuning Managerからの情報取得に失敗しました。(リソース名:"＜リソース名＞"，ホスト名:"＜ホスト名＞"，プロトコル:"＜プロトコル＞"，ポート番号:"＜ポート番号＞"，エージェント名:"＜エージェント名＞")
Tuning Managerがエージェントと通信できることを確認してください。Tuning Managerサーバが起動していることを確認してください。同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08160-E
外部ボリューム階層ランク"＜指定した外部ボリューム階層ランクの値＞"は指定できません。"＜2＞"(高)，"＜1＞"(中)，または"＜0＞"(低)のいずれかを指定してください。
外部ボリューム階層ランクを指定し直したあと，再実行してください。

KAIC08161-E
指定したストレージシステムは外部ボリューム階層ランクをサポートしていません。(マイクロコードのバージョン="＜指定したストレージシステムのマイクロコードのバージョン＞")
ストレージシステムのマイクロコードのバージョンを確認してください。

KAIC08162-E
外部ボリューム階層ランクの設定とプールの縮小は同時に実行できません。
コマンドオプションの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC08163-E
指定したボリューム（"＜デバイス番号＞"）はプール（"＜プールID＞"）のプールボリュームではありません。
プール（"＜プールID＞"）のボリュームを指定してください。

KAIC08164-E
指定したボリューム（"＜デバイス番号＞"）は外部ボリュームでないため外部ボリューム階層ランクを設定できません。
階層ランクには，外部ボリュームを指定してください。

KAIC08165-E
エージェントおよびエージェントのデータモデルバージョンをサポートしていません。(リソース名:"＜リソース名＞"，ホスト名:"＜ホスト名＞"，プロトコル:"＜プロトコル＞"，ポート番号:"＜ポート番号＞"，エージェント名:"＜エージェント名＞")
Tuning Managerのマニュアルを参照し，Device Managerが情報の取得対象とするエージェントおよびエージェントのデータモデルバージョンを確認してください。

KAIC08166-E
指定したストレージシステムは階層ポリシーの編集をサポートしていません。(マイクロコードのバージョン="＜指定したストレージシステムのマイクロコードのバージョン＞")
ストレージシステムのマイクロコードのバージョンを確認してください。

KAIC08167-E
"＜エレメント名＞"エレメントのパラメーターが不足しています。次のどれかのアトリビュートを指定してください。:"＜アトリビュート名1＞"，"＜アトリビュート名2＞"，"＜アトリビュート名3＞"，"＜アトリビュート名4＞"
パラメーターを指定し直したあと，再実行してください。

KAIC08168-E
指定した階層ポリシーはDevice Managerのデータベース内にありません。
階層ポリシーを指定し直したあと，再実行してください。

KAIC08169-E
階層ポリシーの割り当てしきい値の指定に誤りがあります。しきい値は"＜最小値＞"から"＜最大値＞"の範囲で"＜間隔＞"間隔で指定してください。
階層ポリシーの割り当てしきい値を指定し直したあと，再実行してください。

KAIC08170-E
階層ポリシーの割り当てしきい値の上限値または下限値の指定に誤りがあります。上限値が下限値以上になるように指定してください。
階層ポリシーの割り当てしきい値の上限値または下限値を指定し直したあと，再実行してください。

KAIC08171-E
階層ポリシーの割り当てしきい値の下限値の指定に誤りがあります。階層1と階層3の下限値が合計"＜最大値＞"以下になるように指定してください。
階層ポリシーの割り当て下限値を指定し直したあと，再実行してください。

KAIC08172-E
リクエストの実行に失敗しました。＜PP名＞では，同一P-VOLに対する複数ペアを同時にリストアできません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08173-E
リクエストが実行できません。指定した"snapshotgrpsubinfo"に誤りがあります。
snapshotgrpsubinfoの指定を見直してください。

KAIC08174-E
リクエストの実行に失敗しました。"＜属性名＞"に対する不正な値が指定されました。
1文字以上32文字以下でかつ空白文字（' '）を含んではなりません。リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08175-E
リクエストを実行できません。Device Manager では，名前に空白文字（' '）が含まれているスナップショットグループは操作できません。
ペアを追加する場合は，別のスナップショットグループを選択してください。それ以外の場合は，指定したスナップショットグループを追加した時に使用した管理ツールからペア操作をしてください。

KAIC08176-E
リクエストを実行できません。指定したスナップショットグループの名前に使用できない文字が含まれております。Device Managerでは，名前に次の文字以外が含まれているスナップショットグループを操作できません。0-9 a-z A-Z , - . / : @ ¥ _
ペアを追加する場合は，別のスナップショットグループを選択してください。それ以外の場合は，指定したスナップショットグループを追加した時に使用した管理ツールからペア操作をしてください。

KAIC08180-E
Device Managerでは，指定したストレージシステムで，LDEVエレメントのlba属性を指定した場合のリクエストをサポートしていません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08181-E
パラメーターが不足しています。次のどれかのアトリビュートを指定してください。:"＜アトリビュート名1＞"，"＜アトリビュート名2＞"，"＜アトリビュート名3＞"，"＜アトリビュート名4＞"
パラメーターを指定し直したあと，再実行してください。

KAIC08182-E
指定したプラットフォーム"＜プラットフォーム名＞"およびミドルウェア"＜ミドルウェア名＞"の組み合わせはできません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08183-E
指定したプラットフォーム"＜プラットフォーム名＞"，交替パス"＜交替パス名＞"およびフェイルオーバー"＜フェイルオーバー名＞"の組み合わせはできません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08184-E
指定したストレージシステムに対して，指定できない値（パラメーター="＜パラメータ名＞", 値="＜値＞"）が含まれています。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08185-E
このストレージシステムのマイクロコードバージョン "＜マイクロコードバージョン＞" では，ホストモードおよびホストモード2の自動選択オプションは設定できません。
ストレージシステムのマイクロコードバージョンを確認してください。

KAIC08186-E
複数のスナップショットグループを指定できません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08187-E
パラメーターが指定されていません： SnapshotGroup "objectID"または"groupName"
SnapshotGroupの"objectID"および"groupName"のどちらか一方を指定してください。

KAIC08188-E
指定したグループはコンシステンシーグループであるため，操作できません。
コンシステンシーグループにペアを追加できません。コンシステンシーグループではないスナップショットグループを指定してください。

KAIC08189-E
コマンドを実行できません。指定したホスト（ホスト名="＜ホスト名＞"，ホストID="＜ホストID＞"）が認識しているすべてのコマンドデバイスをユーザー認証モードに設定する必要があります。
ホストが認識しているすべてのコマンドデバイスをユーザー認証モードに設定していることを確認し，ホストエージェントの"HiScan"コマンドを実行してください。

KAIC08200-E
Host Data Collectorから取得したデータが不正のため，ホストを追加できませんでした。対象ホストの条件および設定を見直してください。(取得に失敗したデータ = ＜取得に失敗したデータ＞，ホスト名またはIPアドレス = ＜対象ホストのホスト名またはIPアドレス＞，Host Data Collector情報：ホスト名またはIPアドレス = ＜Host Data CollectorのIPアドレス＞，RMIレジストリポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIレジストリポート番号＞，RMIサーバポート番号 = ＜Host Data CollectorのRMIサーバポート番号＞，クラスローダーポート番号 = ＜Host Data Collectorのクラスローダーポート番号＞)
対象ホストのOSが，Host Data Collectorの適用OSに含まれているか確認してください。もし適用OSに含まれている場合は，対象ホストが正しく起動されていることを確認し，操作を再実行してください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決に詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08201-E
リクエストの実行に失敗しました。Device Managerは指定されたストレージシステムに対する指定されたレプリケーション機能をサポートしていません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08202-E
リクエストの実行に失敗しました。指定したストレージシステムに対する＜PP名＞機能は，Device Managerではサポートされていません。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC08203-E
指定したファイルシステム（"＜ファイルシステム名＞"）の状態が"＜ファイルシステムの状態＞"であるため，CIFS共有を設定できません。ファイルシステムの状態を見直して，設定できる状態であることを確認してください。
ファイルシステムの状態を見直して，設定できる状態であることを確認してください。

KAIC08204-E
指定したファイルシステム（"＜ファイルシステム名＞"）の状態が"＜ファイルシステムの状態＞"であるため，NFS共有を設定することができません。ファイルシステムの状態を見直して，設定可能な状態であることを確認してください。
ファイルシステムの状態を見直して，設定可能な状態であることを確認してください。

KAIC08205-E
＜パラメータ名＞には＜文字数＞文字以上＜文字数＞文字以下の文字列を入力してください。
入力内容を見直して再実行してください。

KAIC08206-E
＜パラメータ名＞に使用できない文字が含まれています。＜パラメータ名＞を変更してください。
入力内容を見直して再実行してください。

KAIC08207-E
Device Managerサーバは最新のファイルサーバの情報を保持していないため，この機能を実行できません。SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。
SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバと情報を同期してください。

KAIC08208-E
指定したファイルシステム（"＜ファイルシステム名＞"）の状態が"＜ファイルシステムの状態＞"であるため，ファイルシステムに対する設定ができません。ファイルシステムの状態を見直して，設定できる状態であることを確認してください。
ファイルシステムの状態を見直して，設定できる状態であることを確認してください。

KAIC08209-E
選択したファイルシステム（"＜ファイルシステム名＞"）に関連するストレージプール（"＜ストレージプール名＞"）が，”全容量割り当て済み”のみ認める設定のため，”オンデマンド容量割り当て”を選択することができません。”全容量割り当て済み”のままで容量を拡張したい場合は，SMUから実施してください。”オンデマンド容量割り当て”を選択したい場合は，SMUでストレージプールの設定を変更してから，Device Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させて，再度操作してください。
”全容量割り当て済み”のままで容量を拡張したい場合は，SMUから実施してください。”オンデマンド容量割り当て”を選択したい場合は，SMUでストレージプールの設定を変更してから，Device Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させて，再度操作してください。

KAIC08210-E
Device Managerサーバが認識していないオプションを指定したため実行できません。
次の対処をしてください。

指定したオプションがストレージシステムでサポートされているか確認してください。

最新の情報を取得するため，ストレージシステムを更新してください。

同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08211-E
指定したストレージシステムはExternalポートの属性の変更をサポートしていません。
ストレージシステムおよび指定したポートを確認してください。

KAIC08212-E
Device ManagerはExternalポートの属性の変更をサポートしていません。操作を実行するには，マイクロコードのバージョンが"＜マイクロコードバージョン＞"以上でなければなりません。
この操作を実行するにはマイクロコードをバージョンアップしてください。

KAIC08213-E
指定されたWWN "＜WWN＞"は同一ポート上のホストグループがすでに使用しているため使用できません。
同一ポート上のホストグループと重複しないWWNを指定してから再実行してください。

KAIC08214-E
指定したストレージシステムはボリューム予約機能をサポートしていません。(マイクロコードのバージョン="＜マイクロコードバージョン＞")
指定したストレージシステムがボリューム予約機能をサポートしているか確認してください。

KAIC08215-E
指定した予約情報は既に存在しています。
リクエストを見直してから，再実行してください。

KAIC08216-E
予約の分類コードの指定に誤りがあります。
リクエストを見直してから，再実行してください。

KAIC08217-E
予約IDの指定に誤りがあります。
リクエストを見直してから，再実行してください。

KAIC08218-E
指定したボリューム"＜デバイス番号＞" は予約済みです。
リクエストを見直してから，再実行してください。

KAIC08219-E
指定したボリューム"＜デバイス番号＞" は指定した予約情報の予約ボリュームではありません。
リクエストを見直してから，再実行してください。

KAIC08220-E
指定した予約情報の全ての予約ボリュームは削除できません。
少なくとも１つの予約ボリュームをのこすか、もしくは指定した予約情報を削除してください。

KAIC08221-E
指定した予約情報はDevice Managerデータベース内にありません。
リクエストを見直してから，再実行してください。

KAIC08222-E
指定したストレージシステムはデータ移行機能をサポートしていません。(マイクロコードのバージョン="＜マイクロコードバージョン＞")
指定したストレージシステムがデータ移行機能をサポートしているか確認してください。

KAIC08223-E
指定した移行元アレイグループはDevice Managerデータベース内にありません。
リクエストを見直してから，再実行してください。

KAIC08224-E
指定した移行先ボリュームはDevice Managerデータベース内にありません。
リクエストを見直してから，再実行してください。

KAIC08225-E
指定した移行元アレイグループは既に存在しています。
リクエストを見直してから，再実行してください。

KAIC08226-E
指定した移行先ボリュームは既に存在しています。
リクエストを見直してから，再実行してください。

KAIC08227-E
指定したデータ移行情報はDevice Managerデータベース内にありません。
リクエストを見直してから，再実行してください。

KAIC08228-E
入力したストレージプール名（＜ストレージプール名＞）と同じ名前のファイルシステムまたはストレージプールがすでにあります。異なるストレージプール名を指定して，再実行してください。
異なるストレージプール名を指定して，再度実行してください。

KAIC08229-E
選択したパリティグループ（＜パリティグループ＞）に関連するシステムドライブ（ID=＜システムドライブのID＞）は，すでにほかのストレージプール（＜ストレージプール名＞）で使用されています。再実行してください。
再実行してください。

KAIC08230-E
Device Mangaerでは，階層化ストレージプール（＜ストレージプール名＞）に対するこの操作はできません。SMUで操作してください。
SMUで操作してください。

KAIC08231-E
選択したストレージプール（＜ストレージプール名＞）に1件以上のファイルシステムが関連しています。ストレージプールに関連するファイルシステムをすべて削除したあとに操作し直してください。
ストレージプールに関連するファイルシステムをすべて削除したあとに操作し直してください。

KAIC08232-E
対象のストレージプールに関連するストレージシステム（＜ストレージ名＞）およびサーバ/クラスタ（＜サーバ/クラスタ名＞）の情報が最新ではありません。対象のストレージシステムの情報を更新してください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。
対象のストレージシステムの情報を更新してください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。

KAIC08233-E
サーバ/クラスタ（＜サーバまたはクラスタ名＞）にない（＜パラメータ名＞）を指定しました。指定した値を見直してから再実行してください。
指定した値を見直してから再実行してください。

KAIC08234-E
選択したストレージプール（＜ストレージプール名＞）の状態が"Not Healthy"であるため，この操作はできません。ストレージプールを構成するシステムドライブが正しくない状態であるおそれがあります。ストレージプールを利用できる状態にしてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。
ストレージプールを利用できる状態にしてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。

KAIC08235-E
"＜サーバ/クラスタ名＞"によって管理されているストレージプール（＜ストレージプール名＞）であるため，この操作はできません。"＜サーバ/クラスタ名＞"のストレージプールを選択して，再操作してください。
"＜サーバ/クラスタ名＞"のストレージプールを選択して，再操作してください。

KAIC08236-E
選択したストレージプール（＜ストレージプール名＞）の状態が"Pool belongs to another cluster"であるため，この操作はできません。Device Managerで管理していないサーバまたはクラスタで管理されているストレージプールです。SMUから操作してください。
SMUから操作してください。

KAIC08237-E
サーバまたはクラスタが管理できる容量を超過します。有効なTBライセンスのライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
有効なTBライセンスのライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC08238-E
ストレージプールを作成または拡張できません。サーバまたはクラスタでallowed状態のシステムドライブの数が上限値(＜512(1サーバ/クラスタでallowedにできるSD数)＞)に達しています。不要なシステムドライブを削除してください。
不要なシステムドライブを削除してください。

KAIC08239-E
指定したIPアドレス（ipAddress="＜IPアドレス（ホスト名）＞"とipAddress2="＜IPアドレス（ホスト名）＞"）の入力形式がIPアドレスまたはホスト名で統一されていないため，実行できません。
IPアドレスの入力形式をIPアドレスまたはホスト名に統一して，再実行してください。

KAIC08240-E
指定したホスト名"＜ホスト名＞"が誤っています。ホスト名に入力できる文字は，次のとおりです。"＜入力できる文字＞"
指定したホスト名を見直してから再実行してください。

KAIC08241-E
ホスト名"＜ホスト名＞"の最初と最後に記号は指定できません。
指定したホスト名を見直してから再実行してください。

KAIC08243-E
自動生成された論理グループのため，指定した操作はできません。論理グループパス: "＜論理グループパス＞"
論理グループを見直したあと，再実行してください。

KAIC08244-E
指定したIPアドレス（＜接続先IPアドレス＞）で検出された仮想化サーバのUUIDが，Device Managerに登録されている仮想化サーバのUUIDと異なります。次の仮想化サーバをDevice Managerから削除したあと，再実行してください。（仮想化サーバ名 = ＜仮想化サーバ名＞）
仮想化サーバのバージョンによっては，仮想化サーバが応答するUUIDが不正になることがあります。仮想化サーバをアップグレードしたあとこのメッセージが表示されるようになった場合，追加に失敗したホストをDevice Managerから削除してから登録し直してください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08245-E
Device Managerでは，階層化ファイルシステム(＜ファイルシステム名＞)に対するこの操作はできません。SMUで操作してください。
SMUで操作してください。

KAIC08246-E
指定したIPアドレス（＜接続先IPアドレス＞）で検出された仮想化サーバのUUIDがDevice Managerに登録されている仮想化サーバ（仮想化サーバ名 = ＜仮想化サーバ名＞）のUUIDと重複しています。仮想化サーバをDevice Managerから削除したあと，追加できなかった仮想化サーバと削除した仮想化サーバのOSバージョンを同一にしてから再実行してください。
仮想化サーバのバージョンによっては，仮想化サーバが応答するUUIDが不正になることがあります。仮想化サーバをアップグレードしたあと，このメッセージが表示されるようになった場合，追加できなかったホストをDevice Managerから削除し，追加できなかった仮想化サーバと削除した仮想化サーバのOSバージョンを同一にしてから登録し直してください。また，削除したホストは必要に応じて，登録し直してください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08800-E
性能情報の初期化に内部エラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08801-E
性能情報の初期化に失敗しました。設定ファイル"＜設定ファイル名＞"が不正である，または読み込めません。
以下を確認し，再実行してください。

設定ファイルの存在を確認してください。

設定ファイルのアクセス権限を確認してください。

設定ファイルの内容を確認してください。

同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08802-E
性能情報の初期化に予期しないエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08803-E
Tuning Managerへの接続に失敗しました。ホスト名:"＜接続先のホスト名＞", プロトコル:"＜プロトコル＞", ポート番号:"＜接続先のポート番号＞"
次のことを確認したあと，再実行してください。

Tuning ManagerおよびTuning Managerのサービスが起動していること 。

Device Manager, Tuning ManagerとAgentの時間差が5分以内であること。

ストレージシステムまたはTuning Managerの構成変更を行ったあと，ストレージシステムをリフレッシュしていない。

htnm.server.n.hostでアクセス先のTuning Manager サーバのホスト名を指定したが，名前解決が正しくできていないおそれがある。

htnm.server.n.protocolで設定したプロトコルが未サポートであるおそれがある。

htnm.server.n.portで設定したポート番号に誤りがあるおそれがある。

ファイアウォール環境で運用するためのポート設定に誤りがあるおそれがある。

Device Managerのマニュアルを参照して，性能情報を表示するために必要な設定を見直してください。
同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08804-E
Tuning Manager の管理サーバのIPアドレスとして指定した値"＜IPアドレス＞"が正しいアドレス形式ではありません。IPv4アドレスを指定してください。
Tuning Manager の管理サーバのIPアドレスは，IPv4アドレスを指定してください。

KAIC08805-E
Tuning Managerへの接続で予期しないエラーが発生しました。ホスト名:"＜接続先のホスト名＞"，プロトコル:"＜プロトコル＞", ポート番号:"＜接続先のポート番号＞"
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08806-E
Tuning ManagerからTuning Manager側のエージェントへの接続で，認証に失敗しました。ホスト名:"＜接続先のホスト名＞"，プロトコル:"＜プロトコル＞", ポート番号:"＜接続先のポート番号＞"
ユーザーを追加したりパスワードを変更したりした場合は，Tuning Managerでjpcprauthコマンドを実行して，認証キーを作成してください。jpcprauthコマンドについては，Tuning Managerのマニュアルを参照してください。同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08807-E
Tuning Managerへの接続に失敗しました。Device Managerまたは接続先のTuning Managerが機能をサポートしていません。ホスト名:"＜接続先のホスト名＞"
Device Managerのマニュアルを参照して，Tuning ManagerおよびDevice Managerのサポートバージョンを確認してください。

KAIC08808-E
性能情報の取得に失敗しました。Tuning Managerにエージェントが登録されていないか，エージェントおよびエージェントのデータモデルバージョンをサポートしていません。ホスト名:"＜接続先のホスト名＞"
次のことを確認したあと，再実行してください。

Tuning Managerにエージェントが登録されていることを確認してください。

Tuning Managerのマニュアルを参照し，Device Managerが性能情報の取得対象とするエージェントおよびエージェントのデータモデルバージョンを確認してください。

KAIC08809-E
性能情報の取得中に予期しないエラーが発生しました。ホスト名:"＜接続先のホスト名＞"，プロトコル:"＜プロトコル＞", ポート番号:"＜接続先のポート番号＞"
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08810-E
性能情報を取得できません。Device Managerのデータベースにアクセスできません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08811-E
Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視していないか、指定した期間"＜指定した期間＞"の性能情報がありません。ホスト名:"＜接続先のホスト名＞", エージェント名:"＜接続先のエージェント名＞"
次の対処をしたあと，再実行してください。

Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認してください。

性能情報が取得された期間をTuning Managerから確認し，期間を指定し直す。

KAIC08812-E
性能情報を取得できません。Tuning Managerからエージェントに接続できません。ホスト名:"＜接続先のホスト名＞",エージェント名:"＜接続先のエージェント名＞"
次の対処をしたあと，再実行してください。

Tuning Managerとエージェント間のネットワークの設定または状態を見直してください。

エージェントの環境を見直してください。

必要に応じて，Tuning Managerのマニュアルを参照してください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08813-E
性能情報の取得中にTuning Managerでメモリー不足が発生しました。ホスト名:"＜接続先のホスト名＞"
Tuning Managerで次の対処をしたあと，再実行してください。

使用していないアプリケーションおよびウィンドウを閉じて，メモリーを確保する。

性能情報の取得間隔を短くする。

同時に取得する性能情報の数を減らす。

設定ファイル（config.xml）のblockTransferMode にtrue が指定されていることを確認する。

必要に応じて，Tuning Managerのマニュアルを参照してください。
同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08814-E
性能情報の取得に失敗しました。　Device Managerは，バージョン ＜バージョン＞ のPerformance Advisorをサポートしていません。
Performance Advisorと連携して性能情報を取得する場合は，バージョン 5.0.0 以上のPerformance Advisorを使用してください。

KAIC08815-E
性能情報の取得に失敗しました。　Performance Advisor サーバとの接続に失敗しました。
Performance Advisor CLUIとPerformance Advisor サーバ間の接続状態を確認してください。

KAIC08816-E
性能情報の取得に失敗しました。　Performance Advisor CLUIのコマンドを実行できません。
次のことを確認してください。

Performance Advisor CLUIが正しくインストールされていること。

hppa.properties プロパティのhppa.CLIClientPathに指定した Performance Advisor CLUIのインストール先のパスが正しいこと。

KAIC08817-E
性能情報の取得に失敗しました。　Performance Advisorでエラーが発生しました。Performance Advisor サーバが正しく動作していないおそれがあります。
次のことを確認し，再実行してください。

Performance Advisor サーバが正しく動作していること。

Performance Advisor CLUIを使ってコマンドが正しく実行できること。

問題が発生している場合は，Performance Advisorのマニュアルを参照して，対処してください。
同じエラーが発生する場合は，原因究明と問題の解決に詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08818-E
性能情報の取得中に内部エラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08819-E
性能情報を取得するための設定に誤りがあります。
tuningmanager.propertiesファイルのhtnm.serversプロパティに指定した値が正しいか確認したあと，再度実行してください。

KAIC08820-E
Performance Advisorからの応答がありません。　Performance Advisor サーバが正しく動作していないおそれがあります。
次のことを確認し，再実行してください。

Performance Advisor サーバが正しく動作していること。

Performance Advisor CLUIを使ってコマンドが正しく実行できること。

問題が発生している場合は，Performance Advisorのマニュアルを参照して，対処してください。
同じエラーが発生する場合は，原因究明と問題の解決に詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08821-E
Tuning Managerとの通信でタイムアウトが発生しました。ネットワークに障害が発生しているか，一時的にTuning Managerのサーバの負荷が高くなっているおそれがあります。しばらくしてから，再度操作を実行してください。ホスト名："＜接続先のホスト名＞"
次の対処を行ってください。

Tuning ManagerおよびTuning Managerのサービスが起動していることを確認してください。

必要に応じてTuning ManagerおよびTuning Managerのサービスを再起動してください。

config.xmlファイルにownHostパラメータを設定している場合，IPv4のアドレスもしくは名前解決ができるホスト名が設定されていることを確認してください。

しばらくしてから，再度操作を実行してください。

同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08822-E
指定したストレージシステムを，Tuning Managerが監視していません。
指定したストレージシステムを，Tuning Managerが監視しているか確認したあと，再実行してください。

KAIC08823-E
性能情報の取得に失敗しました。他のプロセスが性能情報を取得中です。しばらく時間をおいたあと，操作を再実行してください。
しばらくしてから，再度操作を実行してください。同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08824-E
性能情報の取得に失敗しました。　Performance Advisorでエラーが発生しました。一時的にPerformance Advisorとの通信ができない状態となっているおそれがあります。しばらく待ってから再実行してください。同じエラーが発生する場合は，原因究明と問題の解決に詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
一時的にPerformance Advisorとの通信ができない状態となっているおそれがあります。しばらく待ってから再実行してください。同じエラーが発生する場合は，原因究明と問題の解決に詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08825-E
Tuning Managerから情報を取得できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08826-E
性能情報を取得できません。Tuning Managerとエージェントの通信中に予期しないエラーが発生しました。ホスト名:"＜接続先のホスト名＞",エージェント名:"＜接続先のエージェント名＞"
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08827-E
Tuning Managerから情報を取得できません。設定ファイル"＜設定ファイル名＞"が不正である，または読み込めません。
以下を確認し，再実行してください。

設定ファイルの存在を確認してください。

設定ファイルのアクセス権限を確認してください。

設定ファイルの内容を確認してください。

同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08828-E
Tuning Managerから情報を取得できません。Tuning Managerとエージェントの通信中に予期しないエラーが発生しました。ホスト名:"＜接続先のホスト名＞",エージェント名:"＜接続先のエージェント名＞"
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08829-E
Tuning Managerから情報を取得できません。他のプロセスが情報を取得中です。しばらく時間をおいたあと，操作を再実行してください。
しばらくしてから，再度操作を実行してください。同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08830-E
Tuning Managerから情報を取得できません。Tuning Managerにエージェントが接続されていないか，エージェントおよびエージェントのデータモデルバージョンをサポートしていません。ホスト名:"＜接続先のホスト名＞"
次のことを確認したあと，再実行してください。

Tuning Managerにエージェントが登録されていることを確認してください。

Tuning Managerのマニュアルを参照し，Device Managerが情報の取得対象とするエージェントおよびエージェントのデータモデルバージョンを確認してください。

KAIC08831-E
Tuning Managerから情報を取得できません。ホスト名:"＜接続先のホスト名＞"，プロトコル:"＜プロトコル＞"，ポート番号:"＜接続先のポート番号＞"
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08832-E
Tuning Managerから情報を取得できません。Tuning Managerからエージェントに接続できません。ホスト名:"＜接続先のホスト名＞", エージェント名:"＜接続先のエージェント名＞"
次の対処をしたあと，再実行してください。

Tuning Managerとエージェント間のネットワークの設定または状態を見直してください。

エージェントの環境を見直してください。

必要に応じて，Tuning Managerのマニュアルを参照してください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08833-E
Tuning Managerからの情報取得中にTuning Managerでメモリー不足が発生しました。ホスト名:"＜接続先のホスト名＞"
Tuning Managerで次の対処をしたあと，再実行してください。

設定ファイル（config.xml）のblockTransferMode にtrue が指定されていることを確認する。

必要に応じて，Tuning Managerのマニュアルを参照してください。
同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC08834-E
Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視していないか，エージェントに情報がありません。ホスト名:"＜接続先のホスト名＞"，エージェント名:"＜接続先のエージェント名＞"
Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認した後，再実行してください。

KAIC08835-E
Tuning Managerが対象ストレージシステム（＜ストレージシステム名＞）を監視していないか，エージェントに情報がありません。
Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認した後，再実行してください。

KAIC08836-E
Tuning Managerから情報を取得できません。ホスト名:"＜接続先のホスト名＞", エージェント名:"＜接続先のエージェント名＞"，レコード名"＜取得できなかったレコード名一覧＞"
Tuning Managerのエージェントの状態を確認してください。

KAIC08837-E
Tuning Managerから情報を取得できませんでした。Tuning Managerエージェントがビジー状態です。ホスト名:"＜接続先のホスト名＞"，エージェント名"＜接続先のエージェント名＞"
Tuning Managerエージェントの状態を確認し，ビジーでないタイミングで再度実行してください。

KAIC08838-E
ホストの同期に成功しましたが、ホストの構成情報は取得していません。ホストの構成情報を取得するには、手動でホストを更新してください。 (ホスト名 = ＜ホスト名＞)
-

KAIC08839-E
指定したストレージシステムを，Performance Advisorが監視していません。
指定したストレージシステムを，Performance Advisorが監視しているか確認したあと，再実行してください。

KAIC08840-E
Device Managerサーバが停止されたため，処理を実行できません。
Device Managerサーバを再起動してください。

KAIC09000-E
特定不能なエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC09001-E
"＜CIMクラス名＞" クラスに対する "＜メソッド名＞" メソッドはサポートされていません。
ほかのオペレーションを使用してください。サポートしているはずのオペレーションを使用された場合は顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC09002-E
内部エラーが発生しました。"＜クラス名＞" クラスが見つかりません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC09003-E
内部エラーが発生しました。"＜スタックトレース＞"
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC09004-E
内部エラーが発生しました。アクセスコントロールリストのユーザーテーブルが空です。
サーバの ACL users を確認してください。

KAIC09005-E
内部エラーが発生しました。アクセスコントロールリストの規則テーブルが空です。
サーバの ACL rules を確認してください。

KAIC09006-E
CIM-WBEM Service 認証できませんでした。ユーザー:"＜ユーザー名＞"
ユーザー名とパスワードを確認して再び実行してください。

KAIC09007-E
CIM-WBEM Service で操作を拒否しました。ユーザー:"＜ユーザー名＞"，write要求:"＜書き込み権限を必要とするリクエストであったか否か＞"
ユーザー名とパスワード，ユーザー権限を確認して再び実行してください。

KAIC09008-E
CIM-WBEM Service でユーザー認証できませんでした。ユーザー:"＜ユーザー名＞"，write要求:"＜書き込み権限を必要とするリクエストであったか否か＞"
ユーザー名とパスワード，ユーザー権限を確認して再び実行してください。

KAIC09009-E
CIM-WBEM Service でオペレーション "＜オペレーション名＞" に失敗しました。
直前の関連するメッセージに従ってください。関連するメッセージが見つからない場合は顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC09011-E
インスタンス生成に失敗しました。Class:"＜CIMクラス名＞"，Key:"＜キープロパティ（複数）＞"，"＜スタックトレース＞"
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC09012-E
オブジェクトパス生成に失敗しました。Class:"＜CIMクラス名＞"，Key:"＜キープロパティ（複数）＞"，"＜スタックトレース＞"
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC09013-E
不正なWQLです。Property:"＜プロパティ名＞"，Operator:"＜オペレータ（数値）＞"，Value:"＜値＞"
指定したWQL，またはオブジェクトパスを確認後，再び実行してください。

KAIC09014-E
サポートしていないWQLです。Property:"＜プロパティ名＞"，Operator:"＜オペレータ（数値）＞"，Value:"＜値＞"
指定したWQL，またはオブジェクトパスを確認後，再び実行してください。

KAIC09015-E
当アソシエーションで関係づけられていません。Source（Class:"＜Source CIMクラス名＞"，Role:"＜Source role＞"）と Result（Class:"＜Result CIMクラス名＞"，Role:"＜Result role＞"）
対処の必要はありません。

KAIC09016-E
当アソシエーションの結果クラスとしてサポートされていません。"＜クラス名＞"
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC09017-E
オブジェクトパスのキープロパティが不正です。"＜キープロパティ名＞"
指定したオブジェクトパスを確認後，再び実行してください。

KAIC09018-E
クラス名が特定できませんでした。ObjectPath:"＜ObjectPath＞"
指定したオブジェクトパスを確認後，再び実行してください。

KAIC09019-E
不正なWQLです。wql:"＜WQL＞"
指定したWQL，またはオブジェクトパスを確認後，再び実行してください。

KAIC09020-E
不正なクラスです。class:"＜クラス名＞"
指定したオブジェクトパスを確認後，再び実行してください。

KAIC09021-E
不正なプロパティです。Property:"＜プロパティ名＞" value:"＜値＞"
指定したWQL，またはオブジェクトパスを確認後，再び実行してください。

KAIC09022-E
パラメータのRoleが不正です。"＜Role＞"
指定したRoleを確認後，再び実行してください。

KAIC09023-E
パラメータが不正です。ResultClassを指定しない場合，PropertyListは指定できません。
ResultClassを指定するか，PropertyListの指定をなくしてください。

KAIC09024-E
不正な引数の型です。"＜引数の型＞"
引数の型を確認後，再び実行してください。

KAIC09025-E
内部エラーが発生しました。"＜オブジェクト名＞" が null です。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC09026-E
存在しないインスタンスです。ObjectPath:"＜ObjectPath＞"
指定したオブジェクトパスを確認後，再び実行してください。

KAIC09027-E
CIM-WBEM Service オペレーション "＜オペレーション名＞" において，ストレージシステムからのデータ取得に失敗しました。
直前の関連するメッセージに従ってください。関連するメッセージが見つからない場合は顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC09028-E
リクエストが失敗しました。リクエストを見直してから再実行してください。
リクエストを見直してから再実行してください。

KAIC09029-E
リクエストが失敗しました。操作環境を見直してリクエストを再実行してください。
操作環境を確認してください。確認後にもエラーが繰り返し発生する場合には顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC09100-E
CIM-WBEM Serviceの初期化に失敗しました。: 不正なHTTP port 番号 "＜ポート番号＞" が指定されました。
"server.properties"の値を確認した後，サービスを再起動してください。

KAIC09101-E
CIM-WBEM Serviceの初期化に失敗しました。: 不正なHTTPS port 番号 "＜ポート番号＞" が指定されました。
"server.properties"の値を確認した後，サービスを再起動してください。

KAIC09114-E
CIM-WBEM Serviceをポート番号 "＜ポート番号＞" で起動できませんでした。
CIM-WBEM Serviceが使用するポート番号と同一のポートを使用するサービスを停止した後，Device Managerサーバを再起動してください。

KAIC09501-E
SLP API処理中にエラーが発生しました。SLPエラー番号: "＜SLPエラー番号＞"，エラー詳細: "＜エラー詳細＞"
SLPデーモンが動作中かどうか確認してください。動作中でなければSLPデーモンを起動し，Device Managerサーバを再起動してください。すでに動作中にもかかわらずこのエラーが発生するようであれば顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC09700-E
Plug-in for Virtualization Server Provisioningはすでに登録されています。
-

KAIC09701-E
Plug-in for Virtualization Server Provisioningは登録されていません。
-

KAIC09702-E
VMware vCenter Serverへの接続に失敗しました。VMware vCenter Serverにアクセスできることを確認してください。
VMware vCenter Serverにアクセスできることを確認してください。

KAIC09703-E
VMware vCenter Serverでのユーザー認証に失敗しました。VMware vCenter Serverの Administrator の権限を持った、ユーザー名とパスワードを入力してください。
VMware vCenter Serverの Administrator の権限を持った、ユーザー名とパスワードを入力してください。

KAIC09704-E
指定したDevice Managerの管理サーバが見つかりませんでした。正しいホスト名またはIPアドレスを指定してください。また，ネーミングサービスの設定を確認し，自マシンからDevice Managerの管理サーバの名前解決ができるようにしてください。
Device Managerの管理サーバの正しいホスト名またはIPアドレスを入力してください。また，ネーミングサービスの設定を確認し，自マシンからDevice Managerの管理サーバの名前解決ができるようにしてください。

KAIC09705-E
指定したVMware vCenter Serverが見つかりませんでした。正しいホスト名またはIPアドレスを指定してください。また，ネーミングサービスの設定を確認し，自マシンからVMware vCenter Serverの名前解決ができるようにしてください。
VMware vCenter Serverの正しいホスト名またはIP アドレスを入力してください。また，ネーミングサービスの設定を確認し，自マシンからVMware vCenter Serverの名前解決ができるようにしてください。

KAIC09706-E
Device Managerのポート番号が誤っています。Device ManagerのHBase Storage Mgmt Web Serviceのポート番号を入力してください。
Device ManagerのHBase Storage Mgmt Web Serviceの正しいポート番号を入力してください。

KAIC09707-E
VMware vCenter Serverのポート番号が誤っています。正しいポート番号を入力してください。
正しいポート番号を入力してください。

4.2 KAIC10000～KAIC19999

Device Manager GUIに関するメッセージ（KAIC10000～KAIC19999）を示します。特に書き分けをしていない場合，「サーバ」は「Hitachi Command Suiteの管理サーバ」を指します。 メッセージテキストまたは説明に「サーバ管理者に連絡してください。」と記載されているメッセージが出力された場合は，Hitachi Command Suiteを使用するストレージ管理者に連絡してください。

表4-2 KAIC10000～KAIC19999：Device Manager GUIのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KAIC10001-W
現在，サブシステム "＜サブシステム名＞" に対して，ほかの処理を実行中です。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10002-W
異なるサブシステムの論理グループにはストレージを移動できません。
同じストレージサブシステムの論理グループを移動先に指定してください。

KAIC10003-W
現在，サブシステム "＜サブシステム名＞" に対して，ほかの処理を実行中です。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10004-W
現在，論理グループ "＜論理グループ名＞" に対して，ほかの処理を実行中です。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10005-W
現在，サブシステム "＜サブシステム名＞" に対して，ほかの処理を実行中です。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10006-W
現在，サブシステム "＜サブシステム名＞" に対して，ほかの処理を実行中です。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10010-W
現在，サブシステムに対して，ほかの処理を実行中です。
ストレージの追加に失敗しました。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10011-W
現在，サブシステムに対して，ほかの処理を実行中です。
ホストの更新に失敗しました。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10012-W
現在，サブシステムに対して，ほかの処理を実行中です。
ホストの削除に失敗しました。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10013-W
現在，サブシステムに対して，ほかの処理を実行中です。
ストレージの移動に失敗しました。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10015-W
現在，サブシステムに対して，ほかの処理を実行中です。
セキュリティの解除に失敗しました。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10016-W
現在，サブシステムに対して，ほかの処理を実行中です。
ポートの削除に失敗しました。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10017-W
現在，サブシステムに対して，ほかの処理を実行中です。
論理グループの削除に失敗しました。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10018-W
現在，サブシステムに対して，ほかの処理を実行中です。
ストレージの削除に失敗しました。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10019-W
現在，サブシステムに対して，ほかの処理を実行中です。
ストレージサブシステムの削除に失敗しました。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10024-W
現在，サブシステムに対して，ほかの処理を実行中です。
LUN Scanの実行に失敗しました。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10025-W
現在，サブシステムに対して，ほかの処理を実行中です。
複数の論理グループからのストレージの削除に失敗しました。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10026-W
現在，サブシステムに対して，ほかの処理を実行中です。
LDEVの作成に失敗しました。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10027-W
現在，サブシステムに対して，ほかの処理を実行中です。
LDEVの削除に失敗しました。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10028-W
現在，サブシステムに対して，ほかの処理を実行中です。
アレイグループの作成に失敗しました。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10029-W
現在，サブシステムに対して，ほかの処理を実行中です。
スペアドライブの設定に失敗しました。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10030-W
現在，サブシステムに対して，ほかの処理を実行中です。
アレイグループの削除に失敗しました。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10031-W
現在，サブシステムに対して，ほかの処理を実行中です。
ポートコントローラーの設定に失敗しました。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10032-W
現在，サブシステムに対して，ほかの処理を実行中です。
ホストストレージドメインの作成に失敗しました。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10033-E
Device Managerサーバは以前の処理で使用されたメッセージIDを返しました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10034-W
アラートを削除中です。処理が完了してから，再度実行してください。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10035-E
Device Manager サーバと接続できません。
ネットワークの状態を確認するとともに，Device Managerサーバが正しく起動しているかを確認してください。
ネットワークに問題がある場合は，ネットワークの障害を取り除いてください。
Device Managerサーバが停止している場合は，Device Managerサーバを起動してください。Device Managerサーバが起動できない場合，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
正しく起動している場合，Device Managerサーバが前回停止したときの状態によっては，Device Managerサーバの起動に時間がかっているためにこのメッセージが出力される場合があります。この場合はしばらくしてから再実行してください。

KAIC10036-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10037-E
Device Managerサーバからのダウンロード・インストール中にエラーが発生しました。サーバとのSecure Socketを使った接続ができません。システム管理者に連絡してください。
システム管理者に連絡し，サーバマシン上にKeystoreファイルが正しく作成されていることを確認してください。

KAIC10038-E
Secure Socket接続に必要なファイルのダウンロードができません。［OK］ボタンをクリックしてシステムを終了してください。
ネットワークの設定を確認してください。

KAIC10039-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10040-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10041-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10042-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10043-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10044-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10045-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10046-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10047-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10048-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10049-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10050-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10051-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10052-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10053-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10054-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10055-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10056-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10057-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10058-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10059-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10060-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10061-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10062-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10063-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10064-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10065-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10066-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10067-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10068-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10069-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10070-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10071-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10072-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10073-E
Peerグループのユーザーでログインすることはできません。
Peerグループ以外のユーザーでログインしてください。

KAIC10074-E
JREのバージョンが古いため，Web Clientを起動できません。現在動作しているJREのバージョンは ＜JREバージョン＞ です。
ご使用のJRE が，Web Client がサポートしているJRE のバージョンであることを確認してください。

KAIC10075-E
選択された論理グループはありません。
いったんほかの画面を表示し，元の画面に戻ってから再度操作してください。エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10078-E
容量の計算に失敗しました。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10079-W
ストレージが選択されていません。
ストレージを選択してから操作してください。

KAIC10080-E
リンク先が見つかりません。
ネットワークの設定を確認してください。StorageNavigator，パス管理のラウンチ機能の場合は，リンク先が正しく動作しているか確認してください。

KAIC10081-W
論理グループが選択されていません。
論理グループを選択してから操作してください。

KAIC10082-W
子グループがリソースグループにすでに割り当てられているため，論理グループを削除できません。まず，リソースグループを削除してください。
リソースグループを削除してから再度操作してください。

KAIC10083-W
論理グループが選択されていません。
論理グループを選択してから操作してください。

KAIC10084-W
リソースグループ "＜リソースグループ名＞" が割り当てられている論理グループにはストレージを移動できません。
リソースグループが割り当てられていない論理グループに移動先を指定してください。

KAIC10085-W
論理グループが選択されていません。
論理グループを選択してから操作してください。

KAIC10086-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10087-W
このホストでセキュリティ設定されたサブシステムは，現在ほかの処理を実行中です。しばらくしてから再実行してください。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10088-W
このホストでセキュリティ設定されたサブシステムは，現在ほかの処理を実行中です。しばらくしてから再実行してください。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10089-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10091-W
アレイグループ内のすべてのディスクは同じUNITでなければなりません。
同じUNIT内のディスクを指定してください。

KAIC10092-W
アレイグループを構成するためには二つ以上のディスクが必要です。
二つ以上のディスクを指定してください。

KAIC10093-W
アレイグループ内のすべてのディスクは連続していなければなりません。
連続したディスクを指定してください。

KAIC10094-W
現在ログイン中のユーザーは削除できません。
ほかのSystem AdministratorまたはLocal System Administratorユーザーでログインしてから削除してください。

KAIC10095-W
最後の "＜リソースグループ名＞" ユーザーを削除しようとしています。Device Manager の作業のため，このタイプのユーザーは少なくとも1人はなければなりません。
ほかのユーザーを作成してから削除してください。

KAIC10096-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10097-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10098-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10099-W
ストレージが選択されていません。
ストレージを選択してから再度操作してください。

KAIC10100-W
サブシステムが選択されていません。
ストレージサブシステムを選択してから再度操作してください。

KAIC10101-W
このリソースグループ名はすでに使用されています。
重複しないリソースグループ名を指定してください。

KAIC10102-W
ユーザー名はすでに使用されています。
重複しないユーザー名を指定してください。

KAIC10103-W
現在ログインしているユーザーには，この機能を実行する権限がありません。
権限のあるユーザーでログインしてください。

KAIC10104-E
Device Manager サーバとのネットワーク接続が切断されました。ネットワーク上の問題か，サーバのダウンと考えられます。WebClientは終了します。ネットワーク接続を確認した後，再度実行してください。
ネットワークの状態を確認するとともに，Device Managerサーバが正しく起動しているかを確認してください。また，一度に操作する対象のLDEV数が限界値を超えていないことを確認してください。限界値の目安はLDEVにボリュームパスが1本ある場合は200個，2本ある場合は100個となります。

KAIC10105-E
Device Manager エージェントとのネットワーク接続が切断されました。ネットワーク上の問題か，エージェントのダウンと考えられます。
ネットワークの状態を確認するとともに，Device Managerエージェントが正しく起動しているかを確認してください。

KAIC10106-E
Device Managerサーバの使用期限が切れました。システム管理者に連絡してください。
システム管理者に連絡してください。

KAIC10108-E
この処理は本バージョンのDevice Manager サーバではサポートしていません。
Web Clientのバージョンとサーバのバージョンが一致しているかを，メニューの［ヘルプ］－［バージョン情報］で確認してください。

KAIC10109-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10110-E
Device Manager サーバ内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10111-E
Device Managerサーバが不正なリクエストを受け取りました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10112-E
設定されている最大サイズよりも大きなリクエストを Device Manager サーバが受け取りました。
システム管理者に連絡し，Device Manager サーバが受け取ることのできるリクエストの最大サイズを再設定してください。

KAIC10113-E
Device Manager サーバがシャットダウン中のため，通信ができません。
システム管理者に連絡してください。

KAIC10114-E
ダウンロードしようとしたファイルがDevice Manager サーバ上に見つかりません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10123-E
追加したホストが見つかりませんでした。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10124-E
追加したホスト情報が見つかりませんでした。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10125-E
親グループ "＜論理グループ名＞" は以前の処理で削除されました。
ほかの論理グループを親グループに指定してください。

KAIC10126-E
指定した親グループにはすでにストレージが割当てられています。
ほかの論理グループを親グループに指定してください。

KAIC10127-E
論理グループ名はすでに使用されています。
ほかの論理グループ名を指定してください。

KAIC10128-E
論理グループ名 "＜論理グループ名＞" は予約されています。
ほかの論理グループ名を指定してください。

KAIC10129-E
親グループでほかの処理を実行中です。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10130-E
Device Manager サーバへのログイン処理でエラーが発生しました。ネットワーク障害の可能性があるため，Web Client は終了します。ネットワーク接続を確認した後，ログインしてください。
ネットワークの状態を確認するとともに，Device Managerサーバが正しく起動しているかを確認してください。

KAIC10131-E
Device Manager サーバからのメッセージ取得でエラーが発生しました。ネットワーク障害の可能性があるため，Web Client は終了します。ネットワーク接続を確認した後，再度実行してください。
ネットワークの状態を確認するとともに，Device Managerサーバが正しく起動しているかを確認してください。

KAIC10132-E
Device Managerサーバからのメッセージ取得でエラーが発生しました。ネットワーク障害の可能性があるため，Web Client は終了します。ネットワーク接続を確認した後，再度実行してください。
ネットワークの状態を確認するとともに，Device Managerサーバが正しく起動しているかを確認してください。

KAIC10133-E
Device Managerサーバからの処理結果の取得でエラーが発生しました。ネットワーク障害の可能性があるため，Web Client は終了します。ネットワーク接続を確認した後，再度実行してください。
ネットワークの状態を確認するとともに，Device Managerサーバが正しく起動しているかを確認してください。

KAIC10134-W
入力したパスワードは間違っています。
パスワードを確認してください。

KAIC10135-W
設定できるスペアディスクは ＜個数＞ 個までです。
＜個数＞以下のスペアディスクを設定してください。

KAIC10136-W
現在，サブシステムに対して，ほかの処理を実行中です。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10137-W
現在，サブシステムに対して，ほかの処理を実行中です。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10139-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生したため，"＜プログラム名＞" の起動に失敗しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10140-E
＜プログラム名＞ は起動できない状態にあります。
システム管理者に連絡してください。

KAIC10141-W
現在，サブシステムに対して，ほかの処理を実行中です。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10142-W
現在，サブシステムに対して，ほかの処理を実行中です。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10143-W
WWNグループ ＜WWNグループ名＞ にWWNが1個以下しか登録されていません。WWNグループには2個以上のWWNを登録してください。
該当WWNグループにWWNを2個以上登録してください。

KAIC10144-W
LUNグループ ＜LUNグループ名＞ にLUNが登録されていません。LUNグループには1個以上のLUNを登録してください。
該当LUNグループにLUNを1個以上登録してください。

KAIC10145-W
すでに同じ名前のWWNグループがドロップダウンリストにあります。
もしくはサブシステム上にあります。
同じポート下のWWNグループにない名称を設定してください。

KAIC10146-W
すでに同じ名前のLUNグループがドロップダウンリストにあります。
もしくはサブシステム上にあります。
同じポート下のLUNグループにない名称を設定してください。

KAIC10147-W
現在，サブシステムに対してほかの処理を実行中です。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10148-E
指定されたWWNは異なるLUN/LUNグループで使用されています。
該当するWWNを使用しているLUNのセキュリティーを変更するか，WWNを未割り当てにしてください。

KAIC10149-W
名前の長さに誤りがあります。名前には1文字以上8文字以下の文字列を指定してください。
名前を変更してください。

KAIC10150-W
名前の長さに誤りがあります。名前には1文字以上8文字以下の文字列を指定してください。
名前を変更してください。

KAIC10151-W
WWNグループ名には以下の文字以外は使用できません。
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789​
_-+=.@!#$%&'^~`[](){}
名前を変更してください。

KAIC10152-W
LUNグループ名には以下の文字以外は使用できません。
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789​
_-+=.@!#$%&'^~`[](){}
名前を変更してください。

KAIC10153-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10154-E
LDEV/LU "＜DevNum＞" をコマンドデバイスに設定することはできません。
容量が不足しています。
LDEV/LUの容量を確認してLDEV/LUを選び直してください。

KAIC10155-E
現在，サブシステムに対して，ほかの処理を実行中です。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10156-E
現在，サブシステムに対して，ほかの処理を実行中です。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10157-E
現在，サブシステムに対して，ほかの処理を実行中です。
実行中の処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10158-W
重複したニックネームが指定されています。
変更するホストストレージドメインのニックネームに重複がないように指定してから再度操作してください。

KAIC10159-W
指定されたニックネーム "＜ニックネーム＞" は同一ポート上のほかのホストストレージドメインがすでに使用しているため使用できません。
同じポート下のホストストレージドメインに存在しない名称を設定してください。

KAIC10160-W
指定されたニックネーム "＜ニックネーム＞"は同一ポート上のほかのWWN/ホストストレージドメインがすでに使用しているため使用できません。
同じポート下のホストストレージドメインとWWNに存在しない名称を設定してください。

KAIC10161-W
LUNセキュリティが無効な為，WWNグループの登録ができません。LUNセキュリティを有効にしてください。
ポートのLUNセキュリティを有効にしてください。

KAIC10162-W
LUNセキュリティが無効な為，LUNグループの登録ができません。LUNセキュリティを有効にしてください。
ポートのLUNセキュリティを有効にしてください。

KAIC10163-W
コピーグループ ＜コピーグループ＞ （ホスト:＜ホスト名＞ HORCM:＜インスタンス番号＞）にカスケードしている ShadowImage / BusinessCopy のコピーペアを指定しています。カスケードしているコピーペアを同じコピーグループに指定することはできません。別のコピーグループを選択してください。
ほかのコピーグループを選択するか，新たにコピーグループを作成してください。

KAIC10164-W
コピーペア名 ＜コピーペア名＞ はホスト:＜ホスト名＞ HORCM:＜インスタンス番号＞ にすでに存在します。別の名前を入力してください。
別のコピーペア名を指定してください。

KAIC10165-W
コピーペア名 ＜コピーペア名＞ をホスト:＜ホスト名＞ HORCM:＜インスタンス番号＞ で重複して指定しています。別の名前を入力してください。
別のコピーペア名を指定してください。

KAIC10166-W
コピーグループ ＜コピーグループ名＞ （ホスト:＜ホスト名＞ HORCM:＜インスタンス番号＞）に指定したコピーペアに使用しているサブシステムの組み合わせは制限されています。
ほかのコピーグループを選択するか，新たにコピーグループを作成してください。

KAIC10167-W
フェンスレベルが異なるため，コピーグループ ＜コピーグループ名＞ （ホスト:＜ホスト名＞ HORCM:＜インスタンス番号＞）にコピーペアを追加できません。
ほかのコピーグループを選択するか，新たにコピーグループを作成してください。

KAIC10168-W
コピーグループ ＜コピーグループ名＞ （ホスト:＜ホスト名＞ HORCM:＜インスタンス番号＞）にP-VOLとS-VOLのサブシステムの組み合わせが他のコピーペアと異なるコピーペアが存在します。
同一コピーグループに設定できるコピーペアのストレージサブシステムの組み合わせは一種類だけです。
ほかのコピーグループを選択するか，新たにコピーグループを作成してください。

KAIC10170-E
削除するストレージを選択してください。
削除するストレージを選択してください。

KAIC10171-E
移動するストレージを選択してください。
移動するストレージを選択してください。

KAIC10172-E
セキュリティを変更するストレージを選択してください。
セキュリティを変更するストレージを選択してください。

KAIC10173-E
LUSEを作成するストレージを2つ以上選択してください。
LUSEを作成するストレージを2つ以上選択してください。

KAIC10174-E
LUSEを削除するストレージを選択してください。
LUSEを削除するストレージを選択してください。

KAIC10175-E
割当てるストレージを選択してください。
割当てるストレージを選択してください。

KAIC10176-E
割当てを解除するストレージを選択してください。
割当てを解除するストレージを選択してください。

KAIC10177-E
コピーペア作成するストレージを選択してください。
コピーペア作成するストレージを選択してください。

KAIC10178-E
1つのサブシステムのストレージを選択してください。
一つのストレージサブシステムのストレージを選択してください。

KAIC10179-E
論理グループ名が指定されていません。
論理グループ名を指定してください。

KAIC10180-E
論理グループ名 "＜論理グループ名＞" は，予約されているため使用できません。
ほかの論理グループ名を指定してください。

KAIC10181-E
ホスト名が指定されていません。
ホスト名を指定してください。

KAIC10182-E
指定した World Wide Name のフォーマットが不正です。
World Wide Nameを正しく入力してください。

KAIC10183-E
この World Wide Name はすでに使用されています。
ほかの World Wide Nameを指定してください。

KAIC10184-E
IPアドレスまたはホスト名が指定されていません。
IPアドレスまたはホスト名を入力してください。

KAIC10185-E
ユーザーIDが指定されていません。
ユーザーIDを指定してください。

KAIC10186-E
SNMP コミュニティ名が指定されていません。
SNMP コミュニティ名を指定してください。

KAIC10187-E
パスワードが間違っています。
パスワードを入力し直してください。

KAIC10188-E
LDEVの入力形式が不正です。
正しい形式でLDEVを入力してください。

KAIC10189-E
総容量の入力形式が不正です。整数値を入力してください。
総容量を入力し直してください。
入力できる値は2^31-1以下の数値です。

KAIC10190-E
ストレージの数の入力形式が不正です。整数値を入力してください。
ストレージの数を入力し直してください。

KAIC10191-E
検索オプションが不正です。
正しい検索オプションの組み合わせを入力してください。

KAIC10192-E
LDEVを入力してください。
LDEVを入力してください。

KAIC10193-E
総容量を入力してください。
総容量を入力してください。

KAIC10194-E
ストレージの数を入力してください。
ストレージの数を入力してください。

KAIC10195-E
LDEV番号 ＜LDEV番号＞ で指定されるデバイスが存在しません。
ほかのLDEV番号を指定してください。

KAIC10196-E
検索条件に一致するLDEVが見つかりません。
ほかの検索条件を指定してください。

KAIC10197-E
ポートが選択されていません。
ポートを選択してください。

KAIC10198-E
ポート-ホスト:WWN/iSCSI Nameが選択されていません。
ポート-ホスト:WWNを選択してください。

KAIC10199-E
LUが選択されていません。
LUを選択してください。

KAIC10201-E
LU-ポート-ホスト:WWN/iSCSI Name接続が選択されていません。
LU-ポート-ホスト:WWN接続を選択してください。

KAIC10204-E
パスが設定されているLDEVをLUSEに指定することはできません。
パスが設定されていないLDEVを指定してください。

KAIC10205-E
Migration用予約LDEVではLUSEを作成できません。
Volume Migration用（Hitachi USP），CruiseControl用（SANRISE9900V），またはHIHSM用（SANRISE2000）で予約されていないLDEVを選択してください。

KAIC10206-E
1つのLUSE 内にCVS のLDEVと通常のLDEVを混在して指定することはできません。
すべてのLDEVをCVSのLDEVまたは通常のLDEVにしてください。

KAIC10207-E
LUSE内のすべてのLDEVは同じCU内のものでなければなりません。
すべてのLDEVを同じCU内から割当ててください。

KAIC10208-E
LUSE内のすべてのLDEVは同じエミュレーションタイプでなければなりません。
すべてのLDEVのエミュレーションが同一になるようにしてください。

KAIC10209-E
LUSE内のすべてのLDEVは同じRAIDレベルでなければなりません。
すべてのLDEVのRAIDレベルが同一になるようにしてください。

KAIC10210-E
1つのLUSE内に異なるサイズのLDEVを指定することはできません。
すべてのLDEVのサイズが同一になるようにしてください。

KAIC10211-E
LUの大きさの合計は2TBより小さくなければいけません。
LUの大きさの合計が2TBより小さくなるようにしてください。

KAIC10212-E
LUSE内にRAIDレベル0のLDEVを含むことはできません。
RAIDレベル0以外のLDEVを指定してください。

KAIC10213-E
LUSE内のLUが属するデフォルトコントローラーはすべて同じでなければなりません。
LUのデフォルトコントローラーが同一になるようにしてください。

KAIC10214-E
LUSEを構成できるLDEVの数は最大36個です。
LDEVの数を36個以下にしてください。

KAIC10215-E
選択された論理グループにストレージを割当てることはできません。
ほかの論理グループを選択してください。

KAIC10216-E
ストレージ割当て可能なサブシステムが一つも登録されていません。
ストレージサブシステムを登録してから操作を行ってください。

KAIC10218-E
選択されたポートに割り当て済みのWWNが選択されています。利用可能なWWNとポートの組合せを確認してください。
利用可能なWWNとポートの組み合わせを確認してください。

KAIC10219-E
LUSEボリュームではないストレージが選択されています。
LUSEボリュームを選択してください。

KAIC10220-E
ユーザーID を入力してください。
ユーザーID を入力してください。

KAIC10221-E
パスワードを入力してください。
パスワードを入力してください。

KAIC10222-E
ユーザーIDまたはパスワードが正しくありません。
正しいユーザーIDとパスワードを入力してください。

KAIC10224-E
Single Sign On Service でエラーが発生しました。
外部認証サーバがLDAPの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

StartTLSで通信するときは，SSLの設定を確認してください。

問題が解決しないときは，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

外部認証サーバがRADIUSの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsradiussecretコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

問題が解決しないときは，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

外部認証サーバがKerberosの場合：

exauth.propertiesに設定されているホストおよびポートを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

問題が解決しないときは，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

上記以外の場合：
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10225-E
セッションタイムアウトです。再ログインしてください。
再ログインしてください。

KAIC10226-E
一時ライセンスの有効期間が満了しています。正規のライセンスキーまたはライセンスキーファイルを入力してください。
ライセンスを購入してください。

KAIC10227-E
非常ライセンスの有効期間が満了しています。正規のライセンスキーまたはライセンスキーファイルを入力してください。
ライセンスを購入してください。

KAIC10228-E
ライセンスキーを入力してください。
ライセンスキーを入力してください。

KAIC10229-E
ライセンス情報の取得に失敗しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10231-E
ライセンスキーが不正か，すでに登録されているライセンスキーを登録しようとした可能性があります。
正しいライセンスキーを入力してください。

KAIC10232-E
Device Manager のログインに失敗しました。ユーザーID/パスワードを入力してください。
再ログインしてください。

KAIC10236-E
ホスト ＜ホスト名＞ にはコピーペアの情報はありません。
コピーペアの情報を持つホストを選択してください。

KAIC10237-W
正ボリュームへのI/O処理中にこの処理を行なうと副ボリュームのデータが不完全な状態になる場合があります。正ボリュームへのI/O処理を行なっていないことを確認してください。
正ボリューム(P-VOL)に指定したボリュームに対して，ホストからのI/O処理が停止していることを確認してから操作を続行してください。

KAIC10238-W
コピーペースに推奨値以外の値が選択されています。変更内容を十分確認してください。
AMS/WMS，SANRISE9500V， SANRISE1000のShadowImage，TrueCopyおよびQuickShadow / COW Snapshotでは，Fasterまたは15を指定してください。

KAIC10239-W
この操作によって，副ボリュームとして指定されたボリュームのデータが消失します。変更内容を十分確認してください。
この操作を続行すると，副ボリュームのデータが削除されます。必要に応じてバックアップを取ってから，操作を続行してください。

KAIC10240-E
World Wide NameかiSCSI Nameのどちらかが指定されていません。
World Wide NameかiSCSI Nameのどちらかを指定してください。

KAIC10241-E
サブシステム名が指定されていません。
ストレージサブシステム名を指定してください。

KAIC10242-E
WWN/iSCSI NameまたはWWNグループが選択されていません。
WWN/iSCSI NameまたはWWNグループを選択してください。

KAIC10243-E
指定した親グループが不正です。
親グループには，更新する論理グループとその子グループ以外を指定してください。

KAIC10244-E
このホスト名はすでに使用されています。
ほかのホスト名を指定してください。

KAIC10245-E
指定されたWorld Wide Name/iSCSI Name ＜World-Wide-Name / iSCSI Name＞ は，ホスト ＜ホスト名＞ ですでに使用されています。
他の World Wide Name/iSCSI Nameを指定してください。

KAIC10246-E
＜ホスト名＞ のHORCM ＜インスタンス番号＞ は操作対象外のため指定できません。
ほかのインスタンス番号を指定してください。

KAIC10247-E
＜ホスト名＞ のHORCM ＜インスタンス番号＞ に指定したポート番号は登録済みのポート番号と一致していません。HORCMインスタンスとポート番号の組み合わせを変更することはできません。
ほかの組み合わせを選択するか，新たに組み合わせを作成してください。

KAIC10248-E
指定したコピーグループ名はホスト ＜ホスト名＞ HORCM ＜インスタンス番号＞ ですでに使用されています。
ほかのコピーグループ名を指定してください。

KAIC10249-E
＜ホスト名＞ に指定したポート番号 ＜ポート番号＞ はすでに利用されています。
ほかのポート番号を指定してください。

KAIC10250-E
P-VOLとS-VOLに同じHORCMは指定できません。
ほかのHORCMを指定してください。

KAIC10251-E
P-VOLとS-VOLに同じHORCM通信ポートは指定できません。
ほかのHORCM通信ポートを指定してください。

KAIC10252-E
LU ＜DevNum＞ はコマンドデバイスに設定されているため削除できません。
コマンドデバイスの設定を解除してください。

KAIC10253-E
LU ＜DevNum＞ はコピーペアに設定されているため削除できません。
コピーペアを削除してください。

KAIC10254-E
LU ＜DevNum＞ はDevice Managerからは削除できません。
ストレージサブシステムに付属のアプリケーションから削除してください。

KAIC10255-E
LU ＜DevNum＞ は論理グループの移動はできません。
ディスクアレイ管理プログラム2を用いて，すでにLUNが割り当てられた二つ以上のボリュームから統合LUを作成する，もしくは統合LU作成後にMainLU以外にLUNを割り当てると，Device Manager上ではMainLU以外のLUに割り当てられたLUNが表示されたままになります。このようなLUNは，Device Managerでは操作ができません。

KAIC10256-E
論理グループ ＜論理グループ名＞ には他のサブシステムのストレージが割当てられています。
ほかの論理グループを選択してください。

KAIC10257-E
選択した全ての LDEV に同じセキュリティを設定することはできません。
個別にセキュリティ設定を行ってください。

KAIC10258-E
LU ＜DevNum＞ はDevice Managerでセキュリティの設定はできません。
ストレージサブシステムに付属のアプリケーションからセキュリティの設定を行ってください。

KAIC10260-E
リクエストを受け付けられません。 ダイアログを閉じて，もう一度，操作をやりなおしてください。それでもうまくいかない場合は，もう一度，ログインしなおした後にやりなおしてください。
画面を閉じてから，やり直してください。［Close］ボタンがダイアログにない場合は，画面右上の［×］ボタンより画面を閉じてください。問題が残る場合はログアウト後もう一度ログインしてやり直してください。

KAIC10263-E
HORCM インスタンス番号 には数字を使用してください。
正しいインスタンス番号を指定してください。

KAIC10264-E
HORCM 通信ポート番号 には数字を使用してください。
正しいポート番号を指定してください。

KAIC10265-E
コピーペア名およびコピーグループ名には英数字と記号以外は使用できません。また名前の先頭に「-」を使用できません。
正しい文字列を指定してください。

KAIC10266-W
選択された LDEV と ポート の組合せのうち，以下のものはすでに LUN が割り当て済みですので， LUN の割り当て，およびこの論理グループへの追加は行ないません。よろしいですか？
LUN の割り当て，およびこの論理グループへの追加が行われないLDEVを確認してから処理を続行してください。

KAIC10267-E
選択されたポートとWWNグループの組合せが不正です。利用可能なホスト:WWNとポートの組合せを確認してください。
利用可能なホスト:WWNとポートの組み合わせを確認し，利用可能な組み合わせを選択してください。

KAIC10268-E
選択されたLUは既に選択されたポートに割当てられています。利用可能なLUとポート-ホスト WWNの組合せを確認してください。
利用可能なLUとポート-ホスト WWNの組み合わせを確認し，利用可能な組み合わせを選択してください。

KAIC10269-E
選択されたLUは既に選択されたポート/HSD（iSCSI Target）に割当てられています。利用可能なLUとポート-ホスト WWN/iSCSI Nameの組合せを確認してください。
利用可能なLUとポート-ホスト WWN/iSCSIの組み合わせを確認し，利用可能な組み合わせを選択してください。

KAIC10270-W
この操作の対象となるボリュームのデータが消失します。十分確認してください。
この操作の対象となるボリュームのデータが消失します。十分確認してください。必要に応じてバックアップを取り，操作を続行してください。

KAIC10271-W
この操作の対象となるポート下の全LUNに対して，ホストおよびExternalポートからI/O処理を行なっていないことを確認してください。I/O処理を行なった状態で実行すると，I/Oが異常終了する場合があります。
この操作の対象となるポート下の全LUNに対して，ホストおよびExternalポートからI/O処理を行なっていないことを確認してください。I/O処理を行なった状態で実行すると，I/Oが異常終了する場合があります。

KAIC10272-W
この操作の対象となるホストストレージドメイン/iSCSI Target下の全LUNに対して，ホストおよびExternalポートからI/O処理を行なっていないことを確認してください。I/O処理を行なった状態で実行すると，I/Oが異常終了する場合があります。
この操作の対象となるホストストレージドメインまたはiSCSIターゲット下の全LUNに対して，ホストおよびExternalポートからI/O処理を行なっていないことを確認してください。I/O処理を行なった状態で実行すると，I/Oが異常終了する場合があります。

KAIC10273-W
この操作の対象となるLUNに対して，ホストおよびExternalポートからI/O処理を行なっていないことを確認してください。I/O処理を行なった状態で実行すると，I/Oが異常終了する場合があります。
この操作の対象となるLUNに対して，ホストおよびExternalポートからI/O処理を行なっていないことを確認してください。I/O処理を行なった状態で実行すると，I/Oが異常終了する場合があります。

KAIC10274-W
この操作の対象となるポートのLUNセキュリティが有効になります。その結果，現在アクセスしているホストおよびExternalポートがストレージにアクセスできなくなる可能性があります。変更内容を十分確認してください。
この操作の対象となるポートのLUNセキュリティが有効になります。その結果，現在アクセスしているホストおよびExternalポートがストレージにアクセスできなくなる可能性があります。LUNセキュリティが有効になると，サーバやHBAから，今まで認識していたポート上のLUNを参照できなくなる場合があります。この場合は，LUNに対してLUNセキュリティの設定が必要です。

KAIC10275-W
コピーペアボリューム，またはコマンドデバイスへのLUNを解放すると，コピーペア設定ができなくなる場合があります。変更内容を十分確認してください。
コピーペアボリューム，またはコマンドデバイスへのLUNを解放することにより，コピーペア設定の条件を満たさなくなる場合，コピーペア設定ができなくなります。変更内容を確認してから操作してください。

KAIC10276-E
ホスト ＜ホスト名＞ は，コピーペアの操作が可能なホストではありません。
次の項目を確認してください。

ホストにインストールされているRAID Managerのバージョン

ホストにインストールされているホストエージェントのバージョン

ホストにコマンドデバイスが割り当てられているかどうか

KAIC10277-E
選択されたLDEVは，コピーペアの必要条件を満たしません。次の理由によるエラーのおそれがあるため，「コピーペアの要件」を参照し，コピーペアの作成に必要な要件を満たしているか確認してください。

コピーペアの作成に必要な条件を満たしていない。

コピーペアの作成に必要な条件を満たすLDEVが選択されていない。

コピーペアの作成に必要な条件を満たすLDEVを選択して再実行してください。

KAIC10278-E
コピーグループ名を指定してください。
正しい文字を入力してください。

KAIC10279-E
＜P-VOLもしくはS-VOL＞の＜項目名＞を指定してください。
数字を入力してください。

KAIC10281-E
＜名前＞に数字以外の文字を指定しています。
数字を入力してください。

KAIC10282-E
＜名前＞は＜数値＞から＜数値＞の範囲で指定してください。
ほかの番号を指定してください。

KAIC10284-E
すべてのポートに割当て済みのデバイスが含まれています。
割り当て可能なデバイスを選択してください。

KAIC10285-E
WWNグループとそのWWNグループに登録されているWWNを同時に選択することはできません。
WWNグループに登録されていないWWNを選択してください。

KAIC10286-E
選択されたポートとWWNの組合せが不正です。利用可能なホスト:WWNとポートの組合せを確認してください。
利用可能なホスト:WWNとポートの組み合わせを確認し，利用可能な組み合わせを選択してください。

KAIC10287-W
無効なLDEVが選択されているか，LDEVが複数選択されていますので，LDEVが特定できません。Dynamic Link Managerの初期画面を表示します。
LDEVを選択し直すか，Dynamic Link Manager上でLDEVを選択してください。

KAIC10288-E
サブシステムを追加してください。
レポート画面を表示する前にストレージサブシステムを追加してください。

KAIC10289-E
警告の内容を確認してください。
警告の内容を確認し，チェックボックスをチェックしてください。

KAIC10290-E
指定された論理グループにはリソースグループが登録されています。
新たに論理グループを作成し，そこにパスを登録してください。

KAIC10291-E
ホストが登録されていないため，操作を続行することができません。
ホストを登録してください。

KAIC10292-E
認証に失敗しました。
システム管理者に連絡してください。

KAIC10293-E
起動に失敗しました。
ご使用のJREが，Web ClientがサポートしているJREのバージョンであることを確認してください。再発するときはシステム管理者に連絡してください。

KAIC10294-E
パスが選択されていません。
パスを選択してください。

KAIC10295-E
プールを構成しているLDEVにパスを設定することはできません。
割り当て可能なデバイスを選択してください。

KAIC10296-E
指定したLDEV＜LDEV番号＞はプールを構成しているデバイスです。
割り当て可能なデバイスのLDEV番号を指定してください。

KAIC10298-E
通信障害が発生しました。'タスク' メニューを開いて，処理が完了したかどうかを確認してください。
［タスク］メニューを開いて，処理が完了したかどうかを確認してください。このエラー画面が頻発する場合，システム管理者に連絡してください。

KAIC10299-E
ユーザー操作により不正な画面遷移が行なわれました。
再度操作を実行してください。

KAIC10300-E
セッションが切れました。ログインからやり直してください。
ログインからやり直してください。

KAIC10301-E
セッションが無効です。ログインからやり直してください。
ログインからやり直してください。

KAIC10302-E
指定された全てのパスがすでに存在します。他のLDEVもしくはポートを指定してください。
選択したものとは別のLDEVもしくはポートを選択してください。

KAIC10303-E
QuickShadow / COW Snapshotの場合，P-VOLが同一のコピーペアに対して一度にRestore操作を実行することはできません。
P-VOLが同一のコピーペアに対しては，Restore操作を行うコピーペアを一つだけ選択してください。

KAIC10304-E
削除するアラートを選択してください。
削除するアラートを選択してください。

KAIC10305-E
論理グループが一つも登録されていません。論理グループを作成してから操作を行なってください。
操作の前に論理グループを作成してください。

KAIC10306-W
サブシステム"＜サブシステム名＞" には2つのコントローラーがありますが，IPアドレスが1つしか設定されていません。サブシステム管理画面のプロパティ変更で，もう1つのIPアドレスを設定することを推奨します。
ストレージサブシステム管理画面のプロパティ変更で，IPアドレスを設定してください。

KAIC10307-E
入力可能な文字は以下の通りです。＜文字列＞ 入力可能な文字数は，＜数値＞文字以下です。
使用可能な文字を入力してください。また，文字数を制限以下で入力してください。

KAIC10309-W
Java Scriptのバージョンをアップデートしてください。
Internet Explorer 6.0 SP1以降を上書きインストールしてください。もしくは，下記のサイトより最新のJScriptをダウンロードしてインストールしてください。
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=c717d943-7e4b-4622-86eb-95a22b832caa

KAIC10310-E
World Wide Nameを指定してください。
削除するWorld Wide Nameを指定してください。

KAIC10311-E
選択したストレージは削除されています。
ほかのストレージを選択してください。

KAIC10312-E
"LUN SCAN"は予約されている論理グループ名です。この操作を行うには，論理グループ名を変更してください。
"Modify Properties"（プロパティ変更）を使用し，論理グループ名を変更してください。

KAIC10313-E
＜PP名＞ により割り当てられたボリュームと内部ボリュームが混在するLUSEを作成することはできません。
Universal Volume Manager/External Storageにより割り当てられたボリュームだけ，または内部ボリュームだけを選択してください。

KAIC10314-E
LUSE内のLDEVは同じホストI/O抑止モードでなければなりません。
ホストI/O抑止モードが同一であるLDEVを選択してください。

KAIC10315-E
LUSE内のLDEVは同じI/Oキャッシュモードでなければなりません。
I/Oキャッシュモードが同一であるLDEVを選択してください。

KAIC10316-W
サブシステムのExternalポートであるホストを削除することはできません。
ストレージサブシステムのExternalポートであるホストは，システム上削除できないホストです。

KAIC10317-W
＜PP名＞ により割り当てられたボリュームが無効になる可能性があります。変更内容を十分確認してください。
Universal Volume Manager/External Storageにより割り当てられたボリュームが無効になる可能性があります。変更内容を十分確認してください。

KAIC10318-W
外部サブシステムが異なるか，外部サブシステムが不明なLUSE (＜LDEV番号＞) を作成しようとしています。
複数の外部サブシステムが混在するLUSEは推奨されません。外部サブシステムが同一であるLDEVを選択してください。

KAIC10319-E
Provisioning ManagerはDevice Managerの呼び出しに失敗しました。(詳細情報:＜詳細情報＞)
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10320-E
Provisioning Managerから不正なリクエストが送信されました。(詳細情報:＜詳細情報＞)
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10321-E
入力されたライセンスキーファイルが不正です。
正しいライセンスキーファイルを指定して，再実行してください。

KAIC10322-E
ライセンスキーファイルを入力してください。
ライセンスキーファイルを入力してください。

KAIC10323-E
ファイル削除に失敗しました。
対処の必要はありません。

KAIC10324-E
システム環境が不正です。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10325-E
ライセンスキーファイルの最大サイズを超えています。
顧客問合せ窓口に連絡してください。

KAIC10326-E
ライセンスキーファイルが不正か，すでに登録されているライセンスキーファイルを登録しようとした可能性があります。
正しいライセンスキーファイルを指定して，再実行してください。

KAIC10327-E
LUSEボリューム内のLDEVのタイプはすべて同じでなければなりません。
LDEVのタイプが同じになるようにしてください。

KAIC10328-W
LUNスキャンを実行する前に，対象となるストレージサブシステムのLDEVの一覧で表示されるすべてのWWN/iSCSI Nameがホストとして登録されていることを確認してください。LUNスキャン実行後にホストにDevice Managerエージェントをインストールすると，エージェントホストに該当するWWN/iSCSI Nameについて新しいホストが登録されます。このとき，LUNスキャンによって登録されたホストはWWN/iSCSI Nameを持たない状態で残ることがあります。操作を続行してもよろしいですか？
ホスト一覧に登録されているホストを確認してから操作を続行してください。

KAIC10329-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10331-E
LDEV属性の条件値に指定した形式が一致していません。
LDEV属性の条件値には同じ形式で指定してください。

KAIC10332-E
≧には≦に指定した値以下の値を指定してください。
>=には<=に指定した値以下の値を指定してください。

KAIC10333-W
異なるSLPRに属するストレージリソースの関連づけを行うと，分割ストレージ管理者は，ストレージリソースの管理ができなくなります。
分割ストレージ管理者は，ストレージ管理ができなくなる可能性があります。設定内容を十分確認してください。

KAIC10334-W
異なるCLPRに属するボリュームからLUSEボリュームを作成すると，キャッシュ分割の効果が減少する可能性があります。
キャッシュ分割の効果が減少する可能性があります。設定内容を十分確認してください。

KAIC10335-W
異なるCLPRに属するボリュームで構成されているLUSEボリュームが選択されています。キャッシュ分割の効果が減少する可能性があります。
キャッシュ分割の効果が減少する可能性があります。設定内容を十分確認してください。

KAIC10336-E
Device Managerは Webブラウザーの起動に失敗しました。
Webブラウザーが正常に動作するか確認してください。
Webブラウザーへのリンクが正しく設定されていることを確認してください。

KAIC10337-E
Device Managerは Webブラウザーの起動に失敗しました。
Webブラウザーが正常に動作するか確認してください。
Internet Explorerへのパスが正しく設定されていることを確認してください。

KAIC10338-W
サブシステムの更新中に操作が実行されました。
表示内容は最新の情報ではないおそれがあります。
更新処理中にストレージサブシステムに対して操作を実行すると，操作が失敗するおそれがあります。
実行中の更新処理が完了してから，再度操作してください。

KAIC10339-E
現在，サブシステムの更新中です。実行中の更新処理が完了してから，再度操作してください。
実行中の更新処理が完了してから再度操作してください。

KAIC10340-E
ライセンス管理の実行に失敗しました。
Device Managerが稼働しているシステムでライセンス管理の実行に必要なメモリーが不足している可能性があります。
システムでメモリーが不足していないか確認してください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10341-E
LUSEボリューム内のLDEVは，すべて同じCLPRに属している必要があります。
すべてのLDEVが同じCLPRに属していることを確認してください。

KAIC10342-E
DM-LUを構成しているLDEVにパスを設定することはできません。
割り当て可能なデバイスを選択してください。

KAIC10343-E
指定したLDEV ＜LDEV番号＞ はDM-LUを構成しているデバイスです。
割り当て可能なデバイスのLDEV番号を指定してください。

KAIC10344-E
LUSEを構成できるLDEVの数は最大128個です。
LDEVの数を128個以下にしてください。

KAIC10361-E
ホストストレージドメイン名が入力されていません。ホストストレージドメイン名を入力してください。
ホストストレージドメイン名を入力してください。

KAIC10362-E
指定されたホストストレージドメイン名 "＜ホストストレージドメイン名＞" は，同じポート上にすでに存在しています。同じポート上に存在しないホストストレージドメイン名を指定してください。
同じポート上に存在しないホストストレージドメイン名を設定してください。

KAIC10363-E
ホストストレージドメイン情報の画面が開いている，または終了処理中のため，操作できません。ホストストレージドメイン情報の画面を閉じて，画面が更新されてから操作してください。
ホストストレージドメイン情報の画面を閉じて，画面が更新されてから操作してください。

KAIC10364-E
PhysicalViewを起動するにはStorage Navigator Modularとの連携の設定が必要です。
マニュアルを参照して設定を行なってください。
マニュアルを参照し，Storage Navigator Modularと連携するための設定をしてください。

KAIC10365-E
1つの LUSE 内にV-VOLのLDEVとその他のLDEVを混在して指定することはできません。
すべてのLDEVをV-VOLのLDEVまたは通常のLDEVにしてください。

KAIC10366-E
共通コンポーネントの認証に失敗しました。ログインからやり直してください。
ログインからやり直してください。

KAIC10367-E
Device Manager Web Client内部でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10368-E
サブシステムに対応するライセンスが登録されていません。
Device Manager バージョン情報画面よりライセンスを登録してください。

KAIC10369-W
この操作の対象となるアレイグループ ＜アレイグループ番号＞ のデータが消失します。操作内容を十分に確認してください。
この操作の対象となるアレイグループのデータが消失します。操作内容を十分に確認してください。必要に応じてバックアップを取り，操作を続行してください。

KAIC10370-W
このポート設定の変更によって，現在アクセスしているホストおよびExternalポートがサブシステムにアクセスできなくなるおそれがあります。変更内容を十分に確認してください。
変更内容を十分に確認してください。

KAIC10371-W
設定を有効にするためにサブシステムを再起動します。このときホストからのI/Oを受け付けなくなります。外部サブシステムとして使用している場合は，Storage Navigatorを使用してDisconnect subsystemを必ず実行してください。
設定を有効にするためにサブシステムを再起動します。このときホストからのI/Oを受け付けなくなります。外部サブシステムとして使用している場合は，Storage Navigatorを使用してDisconnect subsystemを必ず実行してください。

KAIC10372-W
この操作の対象となるポートを使用しているLUNに対して，ホストおよびExternalポートからI/O処理をしていないことを確認してください。I/O処理をした状態で実行するとファイルシステムが破壊されるおそれがあります。この操作の結果，ホストストレージドメイン ＜ホストストレージドメインID0の名前＞ に設定しているホストおよびExternalポートだけがアクセスできるようになります。
ホストおよびExternalポートからI/O処理をしていないことを確認してください。

KAIC10373-I
ライセンスキーを登録してください。
ライセンスキーを登録してください。

KAIC10374-I
ライセンスの登録が完了しました。
対処の必要はありません。

KAIC10375-I
一時ライセンスの有効期間は，＜n＞日間です。＜date＞に満了します。
期限が切れる前にライセンスを登録してください。

KAIC10376-I
非常ライセンスの有効期間は，＜n＞日間です。＜date＞に満了します。
期限が切れる前にライセンスを登録してください。

KAIC10377-E
Device Managerのログインに失敗しました。ユーザーにリソースグループとPeer以外のDevice Managerの権限，またはUser Management権限を割り当ててから再度ログインしてください。
ユーザーにリソースグループとPeer以外のDevice Managerの権限，またはUser Management権限を割り当ててから再度ログインしてください。

KAIC10379-E
LUSE内のすべてのLDEVは同じストライプサイズでなければなりません。
すべてのLDEVを同じストライプサイズにしてください。

KAIC10380-E
Java Script を有効にしてください。
Java Script を有効にしてください。

KAIC10381-E
一時ライセンスの有効期間が満了しています。
ライセンスを購入してください。

KAIC10382-E
非常ライセンスの有効期間が満了しています。
ライセンスを購入してください。

KAIC10383-E
フィルター条件の組み合わせが不正です。
AND条件でフィルタリングを実行する場合，LDEV属性の条件は二つまで指定できます。条件にはそれぞれ異なる演算子を指定してください。LDEV属性以外の属性は，二つ以上の条件を指定できません。

KAIC10385-E
重複したリソースグループ名は認められません。
リソースグループ名を変更してください。

KAIC10386-E
指定されたリソースグループはDevice Managerデータベース内に見つかりません。
リソースグループ名を確認してください。

KAIC10387-E
指定されたリソースグループをこのAPIバージョンで追加することはできません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10388-E
このAPIバージョンでは指定されたリソースグループにユーザを追加することはできません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10389-E
指定された論理グループはすでに別のリソースグループで使用されています。
リソースグループが未使用の論理グループを指定してください。

KAIC10390-E
指定されたリソースグループにはすでに論理グループが関連づけられています。
既存の関連を削除し，再度論理グループとの関連づけを行ってください。

KAIC10391-E
指定されたリソースグループにはユーザが登録されています。
リソースグループからすべてのユーザを削除し，再度コマンドを実行してください。

KAIC10392-E
指定された論理グループ下にリソースグループが登録されています。
論理グループ下のすべてのリソースグループを削除し，再度コマンドを実行してください。

KAIC10393-E
指定された論理グループにはリソースグループが登録されています。
新たに論理グループを作成し，そこにパスを登録してください。

KAIC10394-E
ログオンユーザは，自分のリソースグループ，ロールを変更できません。
ログオンユーザの権限を確認してください。

KAIC10395-E
リソースグループ名は無効です。25バイト以下にする必要があります。
リソースグループ名は25バイト以下で入力してください。

KAIC10396-E
ビルトインリソースグループは削除できません。
リソースグループの指定を見直してください。

KAIC10397-E
自分が属しているリソースグループを削除できません。
リソースグループの指定を見直してください。

KAIC10398-E
ビルトインリソースグループは変更できません。
リソースグループの指定を見直してください。

KAIC10399-E
自分が属しているリソースグループを変更できません。
リソースグループの指定を見直してください。

KAIC10400-E
指定されたリソースグループ名は予約されているため使用できません。
リソースグループの指定を見直してください。

KAIC10401-E
ログオンユーザはリソースグループに属していないためDevice Managerの機能を使用できません。
Device Managerの機能を使用できるユーザで再実行してください。

KAIC10402-E
リソースグループの情報に共通ユーザ情報と異なる部分を発見しました。
共通ユーザ情報が最新の情報を保持していないおそれがあります。Device Managerサーバを再起動してください。

KAIC10403-E
指定されたリソースグループは共通ユーザ情報に登録されていません。
リソースグループの指定を見直してください。

KAIC10404-E
指定されたリソースグループは共通ユーザ情報にすでに登録されています。
リソースグループの指定を見直してください。

KAIC10405-E
パラメータが正しくありません： Resource Group ＜name＞
リソースグループ名を指定して再度操作してください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10406-E
指定されたリソースグループはDevice Managerデータベースには見つかりません。
リソースグループを見直してください。

KAIC10407-E
リソースグループ名が不正です。次の文字を用いて25文字以下で指定してください。a-z, A-Z, 0-9, '-', '=', '¥', '`', ',', '.', '_'
入力したリソースグループ名を見直してください。

KAIC10408-E
入力するライセンスキーがライセンスキーファイル内にありません。他製品のライセンスキーファイルを登録しようとした可能性があります。
正しいライセンスキーファイルを指定して，再実行してください。

KAIC10410-E
WWN/iSCSI Name選択の画面が開いているか，または終了処理中のため，操作できません。WWN/iSCSI Name選択の画面が開いている場合は閉じてください。そのあとで，WWN/iSCSI Name選択の画面の起動元となった画面が更新されてから操作してください。
WWN/iSCSI Name選択の画面を閉じて，画面が更新されてから操作してください。

KAIC10411-E
LDEV番号＜LDEV番号＞のLDEVはOnDemand用予約LDEVです。
LDEVの選択を見直してください。

KAIC10412-E
LDEV番号＜LDEV番号＞のLDEVはMigration用予約LDEVです。
LDEVの選択を見直してください。

KAIC10413-E
OnDemand用予約LDEVにパスを設定できません。
LDEVの選択を見直してください。

KAIC10414-E
Migration用予約LDEVにパスを設定できません。
LDEVの選択を見直してください。

KAIC10415-E
OnDemand用予約LDEVではLUSEを作成できません。
LDEVの選択を見直してください。

KAIC10416-E
このホスト名はすでにMainframeホストで使用されています。
ホスト名には，まだ登録されていない名称を使用してください。登録されているMainframeホストの名称はCLIを使用して確認してください。CLIの使用方法については，CLIのマニュアルを参照してください。

KAIC10417-E
選択されているすべてのLDEVのパスが，同一の論理グループに属していません。同一の論理グループに属しているLDEVのパスを選択してください。
選択されているすべてのLDEVのパスが，同一の論理グループに属するように，幾つかのLDEVのパスを，ストレージの移動機能で論理グループに移動させるか，選択解除してから，再実行してください。

KAIC10418-E
選択されている幾つかのLDEVのパスが，論理グループに属していません。同一の論理グループに属しているLDEVのパスを選択してください。
選択されているすべてのLDEVのパスが，同一の論理グループに属するように，幾つかのLDEVのパスを，ストレージの移動機能で論理グループに移動させるか，選択解除してから，再実行してください。

KAIC10419-E
＜選択したLDEVのパス数＞個のLDEVのパスが選択されています。類似ストレージ追加機能で選択できるLDEVのパス数は最大＜LDEVのパスの最大数＞個です。
選択できる最大のLDEVのパス数を超えないように選択してから，再実行してください。

KAIC10420-E
＜選択したホスト数＞個のホストが選択されています。削除できるホスト数は最大＜最大ホスト数＞個です。
削除できる最大ホスト数を超えないように選択してから，再実行してください。

KAIC10421-W
一時ライセンスの有効期間は，＜n＞日間です。＜date＞に満了します。正規のライセンスキーまたはライセンスキーファイルを入力してください。
期限が切れる前にライセンスを登録してください。

KAIC10422-W
非常ライセンスの有効期間は，＜n＞日間です。＜date＞に満了します。正規のライセンスキーまたはライセンスキーファイルを入力してください。
期限が切れる前にライセンスを登録してください。

KAIC10423-W
この装置では，同じP-VOLを使用した複数のコピーペアのコピー状態を"Pair"にできないため，コピーペアを作成できません。
コピーペアを作成する場合，「ペアの選択」画面に戻り，同じP-VOLを使用しないようにコピーペアを設定し直すか，既存のコピーペアのコピー状態を"Split"または"Simplex"に変更してください。

KAIC10424-E
＜サブシステム名＞ では，同じP-VOLを使用した複数のコピーペアのコピー状態を"Pair"にできないため，二つ以上のコピーペアの操作にRestoreまたはResyncを指定することはできません。
同じP-VOLを使用した複数のコピーペアに対して操作を変更する場合，RestoreまたはResyncを指定するコピーペアは一つだけにしてください。

KAIC10425-W
client.propertiesファイルの読み込みに失敗したため，table.ldev.rowsperpageプロパティの値を取得できませんでした。この場合，ソータブルテーブルの表示行数の選択肢はデフォルト値（25，300）で動作します。
client.propertiesファイルが存在すること，ファイルの読み取り権限があること，ファイルが壊れていないことを確認し，client.propertiesファイルをアプリケーションプログラムから読み取れるようにしてください。client.propertiesファイルのtable.ldev.rowsperpageプロパティの詳細は，「システム構成ガイド」を参照してください。

KAIC10426-W
client.propertiesファイルのtable.ldev.rowsperpageプロパティに指定した値（＜設定値＞）は不正です。この場合，ソータブルテーブルの表示行数の選択肢はデフォルト値（25，300）で動作します。
client.propertiesファイルのtable.ldev.rowsperpageプロパティに正しい値を設定してください。client.propertiesファイルのtable.ldev.rowsperpageプロパティの詳細は，「システム構成ガイド」を参照してください。

KAIC10427-I
client.propertiesファイルのtable.ldev.rowsperpageプロパティに（＜設定値＞）が指定されました。ソータブルテーブルの表示行数の選択肢は，＜設定値＞になります。
対処の必要はありません。

KAIC10428-W
client.propertiesファイルにtable.ldev.rowsperpageプロパティが指定されていません。この場合，ソータブルテーブルの表示行数の選択肢はデフォルト値（25，300）で動作します。
client.propertiesファイルのtable.ldev.rowsperpageプロパティに正しい値を設定してください。client.propertiesファイルのtable.ldev.rowsperpageプロパティの詳細は，「システム構成ガイド」を参照してください。

KAIC10430-E
ユーザーIDまたはユーザーパスワードが間違っています。
ユーザーIDとユーザーパスワードを確認してください。

KAIC10439-E
ライセンスキーが不正か，ほかの製品のライセンスキーを登録しようとした可能性があります。
正しいライセンスキーを入力してください。

KAIC10440-E
コピーペアボリュームのLUの最後のパスは解除できません。
コピーペアボリュームを解除し，ストレージの削除をしてください。V-VOLの場合，PhysicalViewから削除してください。

KAIC10441-W
容量の入力形式が不正です。
正しい形式で容量を入力してください。

KAIC10442-W
容量に指定した値の長さに誤りがあります。容量には1文字以上9文字以下の文字列を指定してください。
正しい形式で容量を入力してください。

KAIC10446-E
ジャーナルグループ選択画面が開いているか，終了処理中のため，操作できません。ジャーナルグループ選択画面を閉じて，画面が更新されてから操作してください。
ジャーナルグループ選択画面を閉じて，画面が更新されてから操作してください。

KAIC10447-E
自動割り当てに使用できるLUNが不足しています。ポート（HSD）：＜ポート（HSD）名＞
指定した開始LUN以降に，割り当て可能なLUNが不足しています。開始LUNを小さな番号に変更してから再実行してください。

KAIC10448-E
LDEV番号＜LDEV番号＞のLDEVは＜ボリューム属性＞のLDEVです。
割り当て可能なデバイスのLDEV番号を指定してください。

KAIC10449-E
ボリューム属性が＜ボリューム属性＞のLDEVにパスを設定することはできません。
割り当て可能なデバイスを選択してください。

KAIC10450-W
LDEVの数が，一度に処理できる数（＜LDEV数＞個）を超えているため，［ストレージの検出］で指定された検索条件が有効にならないおそれがあります。［LDEVの指定］または［LDEVの参照］を使用して，ストレージを選択してください。
［LDEVの指定］または［LDEVの参照］を使用して，ストレージを選択してください。

KAIC10451-E
指定したLDEVの数が，一度に指定できる上限値（＜LDEV数＞）を超えています。上限値を超えるLDEVを操作したい場合は，数回に分けて操作してください。
上限値を超えるLDEVを操作したい場合は，数回に分けて操作してください。

KAIC10452-W
検索データが上限値2048個に達しました。必要なデータが表示されていない場合，数回に分けて操作してください。
数回に分けて操作してください。

KAIC10453-E
ストレージサブシステム情報が最新になっていないおそれがあります。ストレージサブシステムのリフレッシュを実行してから，再実行してください。サブシステム名:＜サブシステム名＞
ストレージサブシステムのリフレッシュを実行してから，再実行してください。
ストレージサブシステムのリフレッシュを実行しない場合，ストレージサブシステムの操作ができなくなる場合があります。

KAIC10454-E
ストレージサブシステム情報が最新になっていないおそれがあります。Device Managerサーバを再起動してから，再実行してください。
Device Managerサーバを再起動してから，再実行してください。
Device Managerサーバを再起動しない場合，ソータブルテーブルに表示されている内容が不正になる場合があります。

KAIC10455-E
消費済み容量の入力形式が不正です。
正しい形式で消費済み容量を入力してください。

KAIC10456-E
消費済み容量に指定した値の長さに誤りがあります。消費済み容量には1文字以上9文字以下の文字列を指定してください。
正しい形式で消費済み容量を入力してください。

KAIC10457-W
Device Managerでサポートしていないストレージサブシステムに対して，指定された操作はできません。
サポートしていないストレージサブシステムに対して実施できる操作は，サブシステムの削除だけです。

KAIC10460-E
＜コマンド名＞の起動コマンドの実行に失敗しました。
手動でDevice Managerサーバを起動してください。

KAIC10461-E
＜コマンド名＞の停止コマンドの実行に失敗しました。
手動でDevice Managerサーバを停止してください。

KAIC10462-W
検索したLDEVの数が，一度に処理できる数（＜LDEV数個＞）を超えています。他のLDEVを操作したい場合は，検索オプションを変更して再実行するか，［LDEVの指定］または［LDEVの参照］を使用して，ストレージを選択してください。
ほかのLDEVを操作したい場合は，検索オプションを変更して再実行するか，［LDEVの指定］または［LDEVの参照］を使用して，ストレージを選択してください。

KAIC10463-E
iSCSI Target情報の画面が開いている，または終了処理中のため，操作できません。iSCSI Target情報の画面を閉じて，画面が更新されてから操作してください。
iSCSI Target情報の画面を閉じて，画面が更新されてから操作してください。

KAIC10465-E
アレイグループに指定した値の長さに誤りがあります。アレイグループには1文字以上20文字以下の文字列を指定してください。
正しい形式でアレイグループを入力してください。

KAIC10466-I
Core Licenseの登録が完了しました。
対処の必要はありません。

KAIC10467-E
iSCSI Targetが入力されていません。iSCSI Targetを入力してください。
iSCSI Targetを入力してください。

KAIC10468-E
指定されたiSCSI Target "＜iSCSI Target＞" は，同じポート上にすでに存在しています。同じポート上に存在しないiSCSI Targetを指定してください。
同じポート上に存在しないiSCSI Targetを設定してください。

KAIC10469-E
iSCSI Nameを指定してください。
削除するiSCSI Nameを指定してください。

KAIC10470-E
指定した iSCSI Name のフォーマットが不正です。
iSCSI Nameを正しく入力してください。

KAIC10471-E
この iSCSI Name はすでに使用されています。
他のiSCSI Nameを指定してください。

KAIC10472-E
Web Clientのライセンス登録処理は終了しましたが，Device Managerサーバがライセンス情報の取得に失敗したおそれがあります。
再ログインしてください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10473-E
Device Managerサーバがライセンス情報の取得に失敗したおそれがあります。
再ログインしてください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10474-E
タスクの実行中にエラーが発生しました。詳細は下記のエラーコードおよびメッセージを参照してください。パラメータが誤っている場合は，戻るボタンをクリックしてパラメータを修正したあと，再実行してください。
エラーの詳細は下記のエラーコードおよびメッセージを参照してください。パラメーターが誤っている場合は，戻るボタンをクリックしてパラメーターを修正したあと，再実行してください。

KAIC10475-W
ホストストレージドメイン/iSCSI Targetに含まれるセキュリティと一致しないセキュリティのLUNがあります。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10476-E
異なる種別のホスト：WWN/iSCSI Nameとポートが選択されています。利用できるWWN/iSCSI Nameとポートの組み合わせを確認してください。
利用できるWWNとポートの組み合わせを確認してください。

KAIC10477-E
異なる種別のポートに設定されたパスが選択されています。同じ種別のポートに設定されたパスを選択してください。
同じ種別のポートに設定されたパスを選択してください。

KAIC10478-W
すでにホストに設定されているWWN/iSCSI Nameと種別の異なるWWN/iSCSI Nameが入力されたため，パスを追加できません。パスを追加する場合は，ストレージの追加からパスの追加を実施してください。
パスを追加する場合は，ストレージの追加からパスの追加を実施してください。

KAIC10479-E
内部エラーが発生しました。
保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10480-E
Storage Navigator Modular 2でエラーが発生しました。（エラーコード="＜エラーコード＞"）
保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10481-E
使用できるPOOLが設定されていません。
POOLを設定してください。

KAIC10482-E
ホストに指定した値の長さに誤りがあります。ホストには50文字以下の文字列を指定してください。
正しい形式でホストを入力してください。

KAIC10483-E
ホストの入力形式が不正です。
正しい形式でホストを入力してください。

KAIC10484-E
アレイグループの入力形式が不正です。
正しい形式でアレイグループを入力してください。

KAIC10485-E
マッピングパスが選択されていません。
マッピングパスを選択してください。

KAIC10486-E
LDEV番号が入力されていません。LDEV番号を入力してください。
LDEV番号を入力してください。

KAIC10487-E
LDEV番号の入力形式が誤っています。使用できる値は"Auto"またはLDEV番号です。
正しい形式でLDEV番号を入力してください。

KAIC10488-E
アレイグループが入力されていません。アレイグループを入力してください。
アレイグループを入力してください。

KAIC10489-E
アレイグループの入力形式が誤っています。使用できる値は"Auto"または1から16384までの数値です。
正しい形式でアレイグループを入力してください。

KAIC10490-E
CLPRが入力されていません。CLPRを入力してください。
CLPRを入力してください。

KAIC10491-E
CLPRの入力形式が誤っています。使用できる値は0から2147483647​までの数値です。
正しい形式でCLPRを入力してください。

KAIC10494-E
LDEVが重複しています。ユニークなLＤＥＶ番号を設定してください。
ユニークなLＤＥＶ番号を設定してください。

KAIC10495-E
指定したLDEV数が，100を超えています。上限値を超えるLDEVを操作したい場合，数回に分けて操作してください。
上限値を超えるLDEV数を操作したい場合，数回に分けて操作してください。

KAIC10496-E
選択できるマッピングパスの件数が上限を超えています。選択できる最大数は8件です。
選択するマッピングパスの件数を8件以内に変更してください。

KAIC10497-W
External Array Nodeとポートは1件から8件まで組み合わせることができます。該当するLDEV番号をクリックして，組み合わせ件数を変更してください。
該当するLDEV番号をクリックして，組み合わせ件数を変更してください。

KAIC10498-E
このストレージサブシステムではExternal Storageの設定ができません。マイクロコードバージョン (＜Version番号＞)
設定できるストレージサブシステムを選択してください。

KAIC10500-E
データベースとの接続に失敗しました。データベースが起動しているか確認してください。
データベースが起動していない場合，データベースを起動してから再度操作してください。
データベースが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10501-E
データベースからデータを取得できませんでした。データベースが起動しているか確認してください。SQL文:＜SQL文＞
データベースが起動していない場合，データベースを起動してから再度操作してください。
データベースが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10502-E
ファイルを開けません。パス名，ファイルおよびディレクトリのアクセス権が正しいことを確認してください。ファイルシステムの空き容量を確認してください。ファイル名:＜ファイル名＞
パス名，ファイルおよびディレクトリのアクセス権を確認し，実行ユーザーがファイルを開けるようにアクセス権を設定してから再度操作してください。
ファイルシステムの空き容量が足りない場合は，不要なファイルを削除するなどして，空き容量を増やしてから再度操作してください。

KAIC10503-E
ファイルの書き込みに失敗しました。ファイルおよびディレクトリのアクセス権が正しいことを確認してください。ファイルシステムの空き容量を確認してください。ファイル名:＜ファイル名＞
ファイルおよびディレクトリのアクセス権を確認し，実行ユーザーがファイルに書き込めるようにアクセス権を設定してから再度操作してください。
ファイルシステムの空き容量が足りない場合は，不要なファイルを削除するなどして，空き容量を増やしてから再度操作してください。

KAIC10504-E
ファイルの読み取りに失敗しました。ファイルおよびディレクトリのアクセス権が正しいことを確認してください。ファイル名:＜ファイル名＞
ファイルおよびディレクトリのアクセス権を確認し，実行ユーザーがファイルを読み取れるようにアクセス権を設定してから再度操作してください。

KAIC10505-E
ファイルを削除できませんでした。ファイルおよびディレクトリのアクセス権が正しいことを確認してください。ファイル名:＜ファイル名＞
ファイルおよびディレクトリのアクセス権を確認し，実行ユーザーがファイルを削除できるようにアクセス権を設定してから再度操作してください。

KAIC10506-E
Detailed Array Reportのサイズが2Gバイトを超えました。選択するストレージサブシステムの数を減らして，再度操作してください。
選択するストレージサブシステムの数を減らして，再度操作してください。

KAIC10507-E
キャンセルできませんでした。Detailed Array Reportの状態がerrorまたはincompletedになっているか，Detailed Array Reportが削除されています。
キャンセルは，Detailed Array Reportの状態がprocessingのときだけ実行できます。その他の状態ではキャンセルできないので，閉じるボタンを押して画面を閉じてください。

KAIC10508-W
別のCreate Detailed Array Reportの要求が実行されています。しばらくお待ちください。
Detailed Array Reportの状態がprocessingからほかの状態になるまで待ち，再度操作してください。

KAIC10509-W
LDEV数が多過ぎるため，表示できないおそれがあります。表示できない場合は，Detailed Array Reportを使用してください。
LDEV数が多過ぎるとHTMLを出力できない場合があります。その場合は，レポート一覧のDetailed Array Reportsを使用してください。

KAIC10510-W
ダウンロードが完了したら，サーバ上の不要なDetailed Array Reportを削除してください。
Detailed Array Reportは，ダウンロードしたあともサーバ上に残ります。ダウンロード済みのDetailed Array Reportは，速やかに削除することをお勧めします。

KAIC10511-E
Detailed Array Reportの状態がincompletedになりました。ファイル名:＜ファイル名＞
内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10512-E
Detailed Array Reportが削除されました。ファイル名:＜ファイル名＞
Detailed Array Reportが必要な場合は，再度操作してください。

KAIC10513-E
内部エラーが発生しました。
［ツリー更新］ボタンをクリックし，ナビゲーションエリアを再表示してください。

KAIC10514-E
Storage Navigator Modularのツリー情報の取得に失敗しました。
保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10515-E
使用できるLDEVがありません。
プールに登録できるLDEVを用意してください。

KAIC10516-E
指定されたプールに関連づけられている仮想ボリュームがあるので，プールを削除できません。
プールに関連づいている仮想ボリュームを削除してから，再実行してください。

KAIC10517-E
＜PP名称＞の仮想ボリューム(LDEV番号: ＜LDEV番号＞)にパスが設定されているため，その仮想ボリュームを削除できません。
仮想ボリュームを確認してから，再実行してください。

KAIC10520-E
ストレージサブシステムに＜PP名称＞のライセンスが登録されていません。
ストレージサブシステムに＜PP名称＞のライセンスをインストールしてください。

KAIC10521-E
使用できるPool IDがありません。
不要なプールを削除してから，再実行してください。

KAIC10522-E
＜選択されたプールの個数＞個のプールを削除しようとしています。一度の操作で削除できるプールの数の上限値は＜設定された上限値＞です。上限値を超えるプールを削除する場合は，数回に分けて操作してください。
上限値を超えるプールを削除する場合は，数回に分けて操作してください。

KAIC10525-E
＜選択された仮想ボリュームの数＞個の＜PP名称＞の仮想ボリュームを削除しようとしています。一度の操作で削除できる仮想ボリュームの上限値は＜設定された上限値＞です。上限値を超える仮想ボリュームを削除する場合は，数回に分けて操作してください。
上限値を超える仮想ボリュームを削除する場合は，数回に分けて操作してください。

KAIC10526-E
編集画面が開いているか，または終了処理中のため，操作できません。画面を閉じて，画面が更新されてから操作してください。
編集画面を閉じて，画面が更新されてから操作してください。

KAIC10527-E
複数の仮想ボリュームが選択されています。単一の仮想ボリュームだけを選択してください。
単一の仮想ボリュームだけを選択してください。

KAIC10528-E
プールに登録するすべてのLDEVは，同じCLPRでなければなりません。
LDEVの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC10551-E
分割ストレージ管理者によって管理されたストレージサブシステムでは実行できません。
ストレージサブシステムの設定内容を見直してください。

KAIC10560-E
二つ以上のLDEVが選択されました。一つのLDEVだけを選択してください。
二つ以上のLDEVが選択されました。一つのLDEVだけを選択してください。

KAIC10561-E
LUSEを作成するLDEVを一つ選択してください。
LUSEを作成するLDEVを一つ選択してください。

KAIC10562-E
LUの大きさの合計は60TBより小さくなければいけません。
LUの大きさの合計が60TBより小さくなるようにしてください。

KAIC10563-E
コマンドデバイス用LDEVではLUSEを作成できません。
コマンドデバイスではないLDEVを選択してください。

KAIC10564-E
アクセス属性がガードされているLDEVではLUSEを作成できません。
アクセス属性がガードではないLDEVを選択してください。

KAIC10565-E
プールボリュームではLUSEを作成できません。
プールボリュームではないLDEVを選択してください。

KAIC10566-E
ジャーナルボリュームではLUSEを作成できません。
ジャーナルボリュームではないLDEVを選択してください。

KAIC10567-E
＜PP名称＞の仮想ボリュームではLUSEを作成できません。
仮想ボリュームではないLDEVを選択してください。

KAIC10568-E
ペアボリュームではLUSEを作成できません。
ペアボリュームではないLDEVを選択してください。

KAIC10569-E
ホストモードが"VMware"のLDEVは，LUSEを作成できません。
ホストモードが"VMware"ではないLDEVを選択してください。

KAIC10570-E
ホストモードが"Windows"のLDEVは，LUSEを作成できません。
ホストモードが"Windows"ではないLDEVを選択してください。

KAIC10571-E
LUSEを作成できるLDEVがありません。
LUSEを作成するLDEVの選択を見直してください。

KAIC10572-E
選択されているすべてのLDEVのパスが，同一のストレージサブシステムに属していません。同一のストレージサブシステムに属しているLDEVのパスを選択してください。
同一のストレージサブシステムに属しているLDEVのパスを選択してください。

KAIC10573-W
操作対象となるボリュームのうち，パスが設定されていないボリューム（詳細一覧で*マークが付いているボリューム）のデータが消失します。十分確認してください。
この操作の対象となるボリュームのデータが消失します。十分確認してください。必要に応じてバックアップを取り，操作を続行してください。

KAIC10574-E
選択されているLDEVの幾つかのパスが，同じポート，同じHSD/iSCSI Target，および同じホストに割り当てられています。選択されているLDEVのパスのポート，HSD/iSCSI Target，およびホストを確認してください。
選択されているLDEVのパスのポート，HSD/iSCSI Target，およびホストを確認してください。

KAIC10575-E
このストレージサブシステムのマイクロコードは，パスが設定されているLDEVに対するLUSEの操作をサポートしていません。
ストレージサブシステムに含まれるソフトウェアのバージョンを確認してください。

KAIC10576-E
選択されているLDEVの幾つかのパスが，同じポート，同じWWN，および同じホストに割り当てられています。選択されているLDEVのパスのポート，WWN，およびホストを確認してください。
選択されているLDEVのパスのポート，WWN，およびホストを確認してください。

KAIC10577-W
操作対象となるパスのホストとホストストレージドメインの設定内容を見直してください。この操作によりボリュームが拡張されたことをホストが認識できないおそれがあります。
この操作では，操作対象となるパスのホストのOS，およびホストのストレージドメインに制限があります。詳細は該当するストレージサブシステムのLUN Expansionのマニュアルを参照してください。

KAIC10601-E
指定したLDEV数が，一度に指定できる上限値(＜LDEV数＞)を超えています。上限値を超えるLDEVを操作したい場合，数回に分けて操作してください。
上限値を超えるLDEV数を操作したい場合，数回に分けて操作してください。

KAIC10602-E
ラベルに使用できる文字は以下のとおりです。＜文字列＞
使用できる文字を入力してください。

KAIC10603-E
ラベルに使用できる文字数は，＜数値＞文字以下です。
文字数を制限以下で入力してください。

KAIC10604-E
LDEVに該当しないフィルター条件が復元されました。"Not applicable"が表示されている個所を，リストボックスの中から選択し，有効な値に変更してください。
正しい値をリストボックスの中から選択してください。

KAIC10607-W
選択されたボリュームにラベルを追加してよろしいですか？
選択されたボリュームにラベルの追加を許可するかどうかを確認してから処理を続行してください。

KAIC10608-W
選択されたボリュームのラベルを変更してよろしいですか？
選択されたボリュームのラベルの変更を許可するかどうかを確認してから処理を続行してください。

KAIC10609-W
選択されたボリュームのラベルを削除してよろしいですか？
選択されたボリュームのラベルの削除を許可するかどうかを確認してから処理を続行してください。

KAIC10610-E
選択されたLDEVが見つかりません。このダイアログを閉じ，再度操作してください。
このダイアログを閉じ，再度操作してください。

KAIC10611-E
Tiered Storage ManagerはDevice Managerの呼び出しに失敗しました。(詳細情報:＜詳細情報＞)
問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10612-E
Tiered Storage Managerから誤っているリクエストが送信されました。(詳細情報:＜詳細情報＞)
問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10613-E
Device ManagerからTiered Storage Managerの呼び出しに失敗しました。(詳細情報:＜詳細情報)＞
問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10614-E
ラベルに指定した値の長さに誤りがあります。ラベルには64文字以下の文字列を指定してください。
正しい形式でラベルを入力してください。

KAIC10615-E
HSD/iSCSI Targetに指定した値の長さに誤りがあります。HSD/iSCSI Targetには32文字以下の文字列を指定してください。
正しい形式でHSD/iSCSIターゲットを入力してください。

KAIC10616-W
ストレージサブシステムの構成情報が更新されているおそれがあります。ストレージサブシステムのリフレッシュを実行してください。
ストレージサブシステムのリフレッシュを実行してください。
ストレージサブシステムのリフレッシュを実行しない場合，ストレージサブシステムの操作ができなくなる場合があります。

KAIC10617-W
ストレージサブシステムの構成情報が最新になっていないおそれがあります。ストレージサブシステムの状態を確認してください。
ストレージサブシステムの状態を確認してください。

KAIC10618-E
Device Managerサーバが使用するDBが閉塞しました。閉塞した部位は，＜データベース名＞です。サーバ管理者に連絡してください。
サーバ管理者に連絡してください。

KAIC10619-E
選択できるストレージシステムがありません。
ホストを検出できるストレージシステムを登録してから操作してください。

KAIC10620-E
SMI-Sプロバイダーで管理するソフトウェアの登録が不正であるおそれがあります。
SMI-SプロバイダーのCIM_RemoteServiceAccessPointの設定内容を見直して，ストレージサブシステムのリフレッシュを実行したあとで，再度操作してください。

KAIC10621-E
ポート番号が指定されていません。
ポート番号を指定してください。

KAIC10622-E
パスワードが指定されていません。
パスワードを指定してください。

KAIC10626-E
現在，ほかのユーザーが，選択したサブシステムのストレージを追加するため，ウィザードを起動しています。サブシステムのストレージを追加するためには，ほかのユーザーによる処理の完了，または中止を待ってください。
ほかのユーザーによる処理の完了，または中止を待ってください。

KAIC10627-E
プールに登録するすべてのLDEVは，同じタイプでなければなりません。
LDEVの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC10628-E
ポート番号が不正です。1～65535を指定してください。
1～65535を指定してください。

KAIC10629-E
プールに登録するすべてのLDEVは，ボリュームの区分（内部または外部）が同じでなければなりません。
LDEVの指定を見直してから，再実行してください。

KAIC10630-E
ストレージサブシステム情報の取得に失敗しました。
［ツリー更新］ボタンをクリックし，画面を再表示してください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10631-E
選択されたポート-ホストからは，HSD/iSCSI Targetが削除されたおそれがあります。利用できるポート-ホスト WWN/iSCSI Nameを選択してください。
利用できるポート-ホスト WWN/iSCSI Nameを選択してください。

KAIC10633-E
サブシステムに対応するライセンスが登録されていません。
Device Managerのライセンス情報のダイアログよりライセンスを登録してください。

KAIC10634-E
Device Managerに有効なFull Licenseが登録されていません。
Device Managerに有効なFull Licenseを登録してください。

KAIC10635-E
不正なURLを検出しました。URLの指定を確認してください。
URLの指定を確認してください。

KAIC10637-E
＜選択されたホスト数＞個のホストが選択されています。選択できるホスト数は最大＜設定された上限値＞個です。
ホストの数を100個以下にしてください。

KAIC10639-E
＜選択されたWWN/iSCSI Name＞個のWWN/iSCSI Nameが選択されています。選択できるWWN/iSCSI Name数は最大＜設定された上限値＞個です。
WWN/iSCSI Nameの数を100個以下にしてください。

KAIC10640-E
統合できるホストがありません。
統合できるホストを登録してから実行してください。

KAIC10641-W
client.propertiesファイルにclient.ldev.rowsperpage.retain.enabledプロパティを指定していません。デフォルト値（true）で動作します。
client.propertiesファイルのclient.ldev.rowsperpage.retain.enabledプロパティに正しい値を設定してください。
client.propertiesファイルのclient.ldev.rowsperpage.retain.enabledプロパティの詳細は，「システム構成ガイド」を参照してください。

KAIC10642-W
client.propertiesファイルのclient.ldev.rowsperpage.retain.enabledプロパティに指定した値（＜設定値＞）は不正です。デフォルト値（true）で動作します。
client.propertiesファイルのclient.ldev.rowsperpage.retain.enabledプロパティに正しい値を設定してください。
client.propertiesファイルのclient.ldev.rowsperpage.retain.enabledプロパティの詳細は，「システム構成ガイド」を参照してください。

KAIC10643-I
client.propertiesファイルの＜プロパティキー＞プロパティに＜設定値＞が指定されました。
対処の必要はありません。

KAIC10647-I
現在，ライセンスの許容範囲内です。
対処の必要はありません。

KAIC10650-W
ライセンスの許容範囲を超えました。
対処の必要はありません。

KAIC10651-E
＜プロパティファイル＞ファイルのプロパティの読み込みに失敗しました。＜プロパティキー＞プロパティはデフォルト値（＜デフォルト値＞）で動作します。
ファイルがあること，ファイルの読み取り権限があること，およびファイルが壊れていないことを確認し，ファイルをアプリケーションプログラムから読み取れるようにしてください。

KAIC10652-W
＜プロパティファイル＞ファイルのプロパティの読み込みに失敗しました。＜プロパティキー＞プロパティはデフォルト値（＜デフォルト値＞）で動作します。
ファイルがあること，ファイルの読み取り権限があること，およびファイルが壊れていないことを確認し，ファイルをアプリケーションプログラムから読み取れるようにしてください。

KAIC10657-E
指定したストレージサブシステムに接続するパラメーター（IPアドレスまたは通信プロトコル）が，Storage Navigator Modular 2で変更されています。Storage Navigator Modular 2を使用してIPアドレスと通信プロトコルを確認してから，サブシステムを追加してください。
Storage Navigator Modular 2を使用して対象ストレージサブシステムのIPアドレスと通信プロトコルを確認します。そのあとに，同じIPアドレスと通信プロトコルの値をDevice Managerのサブシステムの追加画面で指定し，サブシステムを追加してください。

KAIC10659-W
ストレージサブシステムがサポートしているホストモードのオプションを取得できませんでした。
ストレージサブシステムのリフレッシュを実行してください。

KAIC10660-W
ホストの更新中に操作が実行されました。表示内容が最新の情報ではないおそれがあります。
更新処理中にホストに対して操作を実行すると，操作が失敗するおそれがあります。
実行中の更新処理が完了してから，操作してください。

KAIC10661-E
ホストの情報が最新になっていないおそれがあります。ホストの状態を確認してください。
ホストのリフレッシュを実行してから，再実行してください。
ホストのリフレッシュを実行しない場合，ホストの操作ができなくなる場合があります。

KAIC10662-E
タスクの実行中にエラーが発生しました。詳細は下記のエラーコードおよびメッセージを参照してください。画面を閉じて，再度処理を実行してください。
エラーの詳細は下記のエラーコードおよびメッセージを参照してください。画面を閉じて，再度処理を実行してください。

KAIC10663-E
仮想化サーバまたは仮想化サーバ管理プログラムを検出できませんでした。指定したIPアドレスおよびプロトコルが誤っているか，仮想化サーバまたは仮想化サーバ管理プログラムの状態が正常でないおそれがあります。
次の対処をしてください。

IPアドレスおよびプロトコルの指定を見直してください。

仮想化サーバまたは仮想化サーバ管理プログラムの設定を見直してください。

KAIC10664-E
IPアドレスの入力形式が不正です。次のどちらかの形式で指定してください。
- xxx.xxx.xxx.xxx形式（xxx：0～255の10進数）
- yyyy:yyyy:yyyy:yyyy:yyyy:yyyy:yyyy:yyyy形式（yyyy：0～ffffの16進数）
IPアドレスを次のどちらかの形式で入力し直してください。
- xxx.xxx.xxx.xxx形式（xxx：0～255の10進数）
- yyyy:yyyy:yyyy:yyyy:yyyy:yyyy:yyyy:yyyy形式（yyyy：0～ffffの16進数）

KAIC10665-E
LUの大きさの合計は128TBより小さくなければいけません。
LUの大きさの合計が128TBより小さくなるようにしてください。

KAIC10666-W
仮想マシンの情報を取得できないため，仮想マシン名を表示できません。仮想マシンの状態を確認してください。
仮想マシンの情報を取得できないため，仮想マシン名を表示できません。仮想マシンの状態を確認してください。

KAIC10667-E
Storage Navigator Modular 2とのセッションの処理でエラーが発生しました。（処理状態コード "＜処理状態コード0＞"から"＜処理状態コード1＞"）
再度操作してください。
問題が解決しないときは，保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC10668-E
プール(Pool ID: ＜プール番号＞)の状態がNormalでない可能性があります。プールの状態がNormalの場合のみ，しきい値１を変更できます。
ストレージサブシステムのリフレッシュを実行してから，プールの状態を確認してください。
ストレージサブシステムのリフレッシュを実行してから，プールの状態を確認してください。

KAIC10670-W
仮想化サーバの場合は，iSCSIはサポートしていません。統合元ホストのiSCSIネームは削除されます。
統合先ホストまたは統合元ホストを見直してください。

KAIC10671-E
仮想化サーバの場合は，iSCSIはサポートしていません。統合元ホストにはWWNがないホストが含まれるため統合できません。
統合先ホストまたは統合元ホストを見直してください。

KAIC11999-E
メモリ不足またはネットワーク障害の可能性があります。
（詳細情報：＜詳細情報＞）
詳細情報またはログにOut Of Memoryという文字列がある場合，メモリ不足が発生しています。HBase Storage Mgmt Web Serviceのメモリーヒープサイズを設定してください。
Connectionという文字列がある場合，ネットワーク障害が発生しているおそれがあります。ネットワークの状態を確認してください。
GUIでこのメッセージが表示された場合，再度GUIを表示してください。
上記以外の問題の場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15000-E
予期しないエラーが発生しました。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。(保守情報=＜保守情報＞)
要因
-
対処
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。(保守情報=＜保守情報＞)

KAIC15001-E
特定できないエラーが発生しました。内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
内部エラーのおそれがあります。
対処
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15002-E
ボリュームを取り出せません。条件に合うボリュームの数は＜ボリューム数＞個です。条件の指定を見直してください。またはLDEV IDをリソースグループに登録してください。
要因
条件に合うボリュームの数は＜ボリューム数＞個です。
対処
条件の指定を見直してください。またはLDEV IDをリソースグループに登録してください。

KAIC15005-E
データベースからデータを取得できませんでした。データベースが正常に動作していません。データベースを再起動してから再度操作してください。(保守情報=＜例外＞)
要因
データベースが正常に動作していません。
対処
データベースを再起動してから再度操作してください。(保守情報=＜例外＞)

KAIC15006-W
設定内容を保存できませんでした。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。(保守情報=＜例外＞)
要因
-
対処
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。(保守情報=＜例外＞)

KAIC15007-W
ストレージシステム "＜ストレージシステム名＞" では推奨するパスを提示できません。ストレージリソースの割り当てに適切なストレージポートがありません。ストレージポートを手動で指定してください。ストレージポートがTargetに設定されているか確認してください。LUNセキュリティがONになっていることを確認してください。またはストレージポート，ホストグループ番号をリソースグループに登録してください。
要因
ストレージリソースの割り当てに適切なストレージポートがありません。
対処
ストレージポートを手動で指定してください。ストレージポートがTargetに設定されているか確認してください。LUNセキュリティがONになっていることを確認してください。またはストレージポート，ホストグループ番号をリソースグループに登録してください。

KAIC15008-W
ホスト "＜ホスト名＞" では推奨するパスを提示できません。ボリュームの割り当てに適切なホストポートがありません。ホストポートを手動で指定してください。ホストを更新してください。または，ホストにWWNを追加してください。
要因
ボリュームの割り当てに適切なホストポートがありません。
対処
ホストポートを手動で指定してください。ホストを更新してください。または，ホストにWWNを追加してください。

KAIC15009-W
推奨するプールやパリティグループがありません。指定した条件を満たすボリュームを用意できるプールやパリティグループがありません。条件を見直すか，手動で指定してください。
要因
指定した条件を満たすボリュームを用意できるプールやパリティグループがありません。
対処
条件を見直すか，手動で指定してください。

KAIC15010-E
ストレージシステムが見つかりません。ストレージシステムが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了したあと，リソースで確認してください。
要因
ストレージシステムが削除されたおそれがあります。
対処
いったん操作を終了したあと，リソースで確認してください。

KAIC15011-E
ホストが見つかりません。ホストが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了したあと，リソースで確認してください。
要因
ホストが削除されたおそれがあります。
対処
いったん操作を終了したあと，リソースで確認してください。

KAIC15012-E
ポートが見つかりません。ポートが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了したあと，リソースで確認してください。
要因
ポートが削除されたおそれがあります。
対処
いったん操作を終了したあと，リソースで確認してください。

KAIC15013-E
＜ポート表示名＞のポートには，同じWWNを持つホストグループがすでに予約されています。ほかのポートまたはWWNを選択してください。
要因
-
対処
ほかのポートまたはWWNを選択してください。

KAIC15014-E
選択したボリューム"＜ボリュームIDを","で連結した文字列＞"は，この操作では使用できません。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15015-E
指定されたホストグループ名(＜ホストグループ名＞)は，設定予定のポートがあるため使用できません。別のホストグループ名を指定してください。
要因
-
対処
別のホストグループ名を指定してください。

KAIC15016-E
指定されたホストグループ名(＜ホストグループ名＞)は，設定済みのポートがあるため使用できません。別のホストグループ名を指定してください。
要因
-
対処
別のホストグループ名を指定してください。

KAIC15017-E
ボリュームが見つかりません。ボリュームが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了したあと，リソースで確認してください。
要因
ボリュームが削除されたおそれがあります。
対処
いったん操作を終了したあと，リソースで確認してください。

KAIC15018-E
パリティグループが見つかりません。パリティグループが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了したあと，リソースで確認してください。
要因
パリティグループが削除されたおそれがあります。
対処
いったん操作を終了したあと，リソースで確認してください。

KAIC15019-E
プールが見つかりません。プールが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了したあと，リソースで確認してください。
要因
プールが削除されたおそれがあります。
対処
いったん操作を終了したあと，リソースで確認してください。

KAIC15020-E
タスクが見つかりません。タスクが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了し，もう一度操作をやりなおしてください。
要因
タスクが削除されたおそれがあります。
対処
いったん操作を終了し，もう一度操作をやりなおしてください。

KAIC15021-E
タスク(＜タスク名＞)に対応するプランが見つかりません。削除されたおそれがあります。いったん操作を終了し，もう一度操作をやりなおしてください。
要因
削除されたおそれがあります。
対処
いったん操作を終了し，もう一度操作をやりなおしてください。

KAIC15022-W
推奨するプールがありません。指定した条件を満たすボリュームを用意できるプールがありません。条件を見直すか，手動で指定してください。
要因
指定した条件を満たすボリュームを用意できるプールがありません。
対処
条件を見直すか，手動で指定してください。

KAIC15023-W
推奨するパリティグループがありません。指定した条件を満たすボリュームを用意できるパリティグループがありません。条件を見直すか，手動で指定してください。
要因
指定した条件を満たすボリュームを用意できるパリティグループがありません。
対処
条件を見直すか，手動で指定してください。

KAIC15024-E
ライセンスを確認できませんでした。ストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)は更新中のため，ライセンスの確認ができません。更新処理が完了してから，再操作してください。
要因
ストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)は更新中のため，ライセンスの確認ができません。
対処
更新処理が完了してから，再操作してください。

KAIC15025-E
ストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)のライセンス情報を取得できませんでした。ストレージシステムの更新を実行してから，再度操作してください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
ストレージシステムの更新を実行してから，再度操作してください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15026-E
操作に必要なライセンス(＜ライセンス名＞)が，ストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)に登録されていません。ストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)に，ライセンス(＜ライセンス名＞)を登録してください。
要因
-
対処
ストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)に，ライセンス(＜ライセンス名＞)を登録してください。

KAIC15027-E
操作できません。ストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)のマイクロコードのバージョンが＜マイクロコードのバージョン＞未満のため，この操作を実行できません。マイクロコードのバージョンを＜マイクロコードのバージョン＞以上にアップデートしてください。
要因
ストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)のマイクロコードのバージョンが＜マイクロコードのバージョン＞未満のため，この操作を実行できません。
対処
マイクロコードのバージョンを＜マイクロコードのバージョン＞以上にアップデートしてください。

KAIC15028-E
操作できません。ストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)は，ファームウェアのバージョンが＜ファームウェアのバージョン＞未満のため，この操作を実行できません。ファームウェアのバージョンを＜ファームウェアのバージョン＞以上にアップデートしてください。
要因
ストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)は，ファームウェアのバージョンが＜ファームウェアのバージョン＞未満のため，この操作を実行できません。
対処
ファームウェアのバージョンを＜ファームウェアのバージョン＞以上にアップデートしてください。

KAIC15029-E
操作できません。ストレージ分割機能を使用しているストレージシステムのため，この操作は実行できません。
要因
ストレージ分割機能を使用しているストレージシステムのため，この操作は実行できません。
対処
-

KAIC15030-E
PDEVが見つかりません。削除されたおそれがあります。いったん操作を終了したあと，リソースで確認してください。
要因
削除されたおそれがあります。
対処
いったん操作を終了したあと，リソースで確認してください。

KAIC15031-E
ライセンス期限が満了しています。 (＜製品名＞)有効なライセンスキーを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーを登録してください。

KAIC15032-I
ライセンスキーを登録してください。 (＜製品名＞)
要因
-
対処
-

KAIC15033-E
選択したボリューム(＜devNum＞)はすでに予約されています。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15034-E
選択したパリティグループ(＜パリティグループ名＞)は予約されています。ほかのパリティグループを選択してください。または，いったん操作を終了し，タスクを終了またはキャンセルしたあとに，再度操作してください。
要因
-
対処
ほかのパリティグループを選択してください。または，いったん操作を終了し，タスクを終了またはキャンセルしたあとに，再度操作してください。

KAIC15035-E
ライセンス情報を取得できませんでした。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15036-E
ライセンスキーが無効か，すでに登録されているライセンスキーを登録しようとしたおそれがあります。有効なライセンスキーを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーを登録してください。

KAIC15037-E
ライセンスキーが無効か，インストールされていない，または前提バージョンでない製品のライセンスを登録しようとしたおそれがあります。有効なライセンスキーを登録してください。または前提環境を確認してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーを登録してください。または前提環境を確認してください。

KAIC15038-E
指定したライセンスキーファイルは無効です。有効なライセンスキーファイルを指定して，再度操作してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーファイルを指定して，再度操作してください。

KAIC15039-E
指定したライセンスキーがライセンスキーファイル内にありません。ほかの製品，または前提バージョンでない製品のライセンスキーファイルを登録しようとしたおそれがあります。有効なライセンスキーファイルを指定して，再度操作してください。または前提環境を確認してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーファイルを指定して，再度操作してください。または前提環境を確認してください。

KAIC15040-E
ライセンスキーファイルが大き過ぎます。顧客問合せ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
顧客問合せ窓口に連絡してください。

KAIC15041-I
ライセンスキーを登録してください。
要因
-
対処
-

KAIC15042-I
＜PP名＞のライセンスの登録が完了しました。対処の必要はありません。
要因
-
対処
対処の必要はありません。

KAIC15043-I
＜PP名＞のライセンスの登録が完了しました。非常ライセンスの有効期間は，あと＜日＞日間です。＜日時＞に満了します。期限が切れる前にライセンスを登録してください。
要因
-
対処
期限が切れる前にライセンスを登録してください。

KAIC15044-I
＜PP名＞のライセンスの登録が完了しました。一時ライセンスの有効期間は，あと＜日＞日間です。＜日時＞に満了します。期限が切れる前にライセンスを登録してください。
要因
-
対処
期限が切れる前にライセンスを登録してください。

KAIC15045-I
＜PP名＞のライセンスの登録が完了しました。期間ライセンスの有効期間は，あと＜日＞日間です。＜日時＞に満了します。期限が切れる前にライセンスを登録してください。
要因
-
対処
期限が切れる前にライセンスを登録してください。

KAIC15046-I
＜PP名＞のCore Licenseの登録が完了しました。対処の必要はありません。
要因
-
対処
対処の必要はありません。

KAIC15047-W
非常ライセンスの有効期間は，あと＜日＞日間です。＜日時＞に満了します。正規のライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください｡期限が切れる前にライセンスを登録してください。
要因
-
対処
期限が切れる前にライセンスを登録してください。

KAIC15048-W
一時ライセンスの有効期間は，あと＜日＞日間です。＜日時＞に満了します。正規のライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください｡期限が切れる前にライセンスを登録してください。
要因
-
対処
期限が切れる前にライセンスを登録してください。

KAIC15049-W
期間ライセンスの有効期間は，あと＜日＞日間です。＜日時＞に満了します。正規のライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください｡期限が切れる前にライセンスを登録してください。
要因
-
対処
期限が切れる前にライセンスを登録してください。

KAIC15050-E
システム環境が不正です。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
仮想メモリーが不足しているおそれがあります。
対処
システムが仮想メモリーの要件を満たしているか確認してください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15051-E
サーバが起動していません。サーバの状態を確認してください。(保守情報: ＜保守情報＞)
要因
-
対処
サーバの状態を確認してください。

KAIC15052-E
ライセンスキーファイルからライセンス情報を認識できませんでした。有効なライセンスが登録されているかを確認してください。
要因
-
対処
有効なライセンスが登録されているかを確認してください。

KAIC15053-E
異なるストレージシステムを選択することはできません。同じストレージシステムにあるパリティグループを選択してください。
要因
-
対処
同じストレージシステムにあるパリティグループを選択してください。

KAIC15054-W
ストレージシステムの更新中に操作が実行されました。表示された情報は最新ではないおそれがあります。
要因
-
対処
実行中の更新処理が完了してから，再度操作してください。

KAIC15055-E
ストレージシステムの情報が最新ではないおそれがあります。ストレージシステムの情報を更新してから，再度実行してください。
要因
-
対処
ストレージシステムの情報を更新してから，再度実行してください。

KAIC15056-W
ストレージシステムの情報が最新ではないおそれがあります。ストレージシステムの情報を更新してください。
要因
-
対処
ストレージシステムの情報を更新してください。

KAIC15057-W
ホスト(＜ホスト名＞)の更新中に操作が実行されました。表示された情報は最新ではないおそれがあります。
要因
-
対処
実行中の更新処理が完了してから，再度操作してください。

KAIC15058-E
ホスト(＜ホスト名＞)の情報が最新ではないおそれがあります。ホストの情報を更新してから，再度実行してください。
要因
-
対処
ホストの情報を更新してから，再度実行してください。

KAIC15059-W
ストレージシステムの情報が最新ではないおそれがあります。ストレージシステムの情報を更新してください。(ストレージシステム: ＜ストレージシステム名＞)
要因
-
対処
ストレージシステムの情報を更新してください。

KAIC15060-E
WWNが見つかりません。WWNが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了したあと，リソースで確認してください。
要因
WWNが削除されたおそれがあります。
対処
いったん操作を終了したあと，リソースで確認してください。

KAIC15061-E
永久ライセンスキーが登録されていません。永久ライセンスキーを登録してから再度操作を実行してください。
要因
-
対処
永久ライセンスキーを登録してから再度操作を実行してください。

KAIC15062-E
ライセンス登録処理が失敗しました。しばらくしてから，再度操作を実行してください。
要因
-
対処
しばらくしてから，再度操作を実行してください。

KAIC15063-W
インストールされている製品のバージョン情報を取得できませんでした。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15064-E
ボリューム(＜LDEV ID＞)は指定できません。ボリュームが見つかりません。指定を見直してください。
要因
ボリュームが見つかりません。
対処
指定を見直してください。

KAIC15065-E
ホストグループが見つかりません。ホストグループが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了したあと，リソースで確認してください。
要因
ホストグループが削除されたおそれがあります。
対処
いったん操作を終了したあと，リソースで確認してください。

KAIC15066-W
バージョンを＜バージョン＞以上にアップデートしてください。
要因
-
対処
-

KAIC15067-W
古いバージョンの＜製品名＞にライセンスを登録しようとしたおそれがあります。＜製品名＞のバージョンをアップデートしてください。
要因
-
対処
＜製品名＞のバージョンをアップデートしてください。

KAIC15068-I
論理グループの情報を更新中です。しばらくしてから，画面を再表示してください。
要因
-
対処
しばらくしてから，画面を再表示してください。

KAIC15069-E
ホスト名を解決できません。DNSサーバ等を確認するか，IPアドレスを指定してください。
要因
-
対処
DNSサーバ等を確認するか，IPアドレスを指定してください。

KAIC15070-E
ストレージシステム (＜ストレージシステム＞) に，LUNセキュリティが無効で，ポートタイプがFCのストレージポートがありません。ストレージポートのLUNセキュリティを無効に設定してから，再度実行してください。
要因
-
対処
ストレージポートのLUNセキュリティを無効に設定してから，再度実行してください。

KAIC15071-E
状態が「＜タスクの状態＞」のタスクは中止できません。
要因
-
対処
-

KAIC15072-E
タイプが「＜タスクタイプ＞」のタスクは中止できません。
要因
-
対処
-

KAIC15073-E
タスクを中止できません。
要因
-
対処
-

KAIC15074-E
タスクを中止できませんでした。(＜タスク名＞)状態が「＜タスクの状態＞」のタスクは中止できません。
要因
状態が「＜タスクの状態＞」のタスクは中止できません。
対処
-

KAIC15075-E
タスクを中止できませんでした。(＜タスク名＞)
要因
-
対処
-

KAIC15076-W
性能使用率を表示できません。次の原因が考えられます：(1) このHDTプールに対して一度もモニタリングを実行していない。(2) 稼働率の取得に失敗した。このHDTプールに対して一度もモニタリングを実行していない場合は，モニタリングを実行した後ストレージシステムの情報を更新してください。モニタリングを一度でも実行している場合は，ストレージシステムの情報を更新してください。
要因
次の原因が考えられます：

このHDTプールに対して一度もモニタリングを実行していない。

稼働率の取得に失敗した。

対処
このHDTプールに対して一度もモニタリングを実行していない場合は，モニタリングを実行した後ストレージシステムの情報を更新してください。モニタリングを一度でも実行している場合は，ストレージシステムの情報を更新してください。

KAIC15080-W
ストレージシステムの性能情報が最新でないおそれがあります。ストレージシステムのリフレッシュを実行し，再度性能情報を取得してください。
要因
-
対処
ストレージシステムのリフレッシュを実行し，再度性能情報を取得してください。

KAIC15081-E
論理グループの情報更新に失敗しました。サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合，サーバを起動してから再度操作してください。サーバが起動している場合は，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
-
対処
サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合，サーバを起動してから再度操作してください。サーバが起動している場合は，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC15082-W
推奨するプールがありません。指定した条件を満たすボリュームを用意できるプールがありません。条件を見直してください。
要因
指定した条件を満たすボリュームを用意できるプールがありません。
対処
条件を見直してください。

KAIC15083-W
推奨するパリティグループがありません。指定した条件を満たすボリュームを用意できるパリティグループがありません。条件を見直してください。
要因
指定した条件を満たすボリュームを用意できるパリティグループがありません。
対処
条件を見直してください。

KAIC15084-W
推奨するプールやパリティグループがありません。指定した条件を満たすボリュームを用意できるプールやパリティグループがありません。条件を見直してください。
要因
指定した条件を満たすボリュームを用意できるプールやパリティグループがありません。
対処
条件を見直してください。

KAIC15085-E
指定したiSCSIターゲット(＜iSCSIターゲット＞)は，割り当てが予約されているポートがあるため，使用できません。別のiSCSIターゲットを指定してください。
要因
-
対処
別のiSCSIターゲットを指定してください。

KAIC15086-E
指定したiSCSIターゲット(＜iSCSIターゲット＞)は，すでにポートが割り当てられているため使用できません。別のiSCSIターゲットを指定してください。
要因
-
対処
別のiSCSIターゲットを指定してください。

KAIC15087-E
iSCSIターゲットが見つかりません。iSCSIターゲットが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了したあと，リソースを確認してください。
要因
iSCSIターゲットが削除されたおそれがあります。
対処
いったん操作を終了したあと，リソースを確認してください。

KAIC15088-W
ホスト "＜ホスト名＞" では推奨するパスを提示できません。ボリュームの割り当てに適切なホストポートがありません。ホストポートを手動で指定してください。ホストを更新してください。または，ホストにiSCSIネームを追加してください。
要因
ボリュームの割り当てに適切なホストポートがありません。
対処
ホストポートを手動で指定してください。ホストを更新してください。または，ホストにiSCSIネームを追加してください。

KAIC15089-W
＜プロパティファイル名＞内で定義している＜プロパティ名＞の値が不正です。＜プロパティ名＞は無効として処理を継続します。（値=＜プロパティ値＞)原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
-
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC15090-W
プロパティファイルの読み込みに失敗しました。プロパティファイルを適用しないで処理を継続します。(プロパティファイル=＜プロパティファイルのファイルパス＞, 保守情報=＜保守情報＞)原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
-
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC15091-I
プロパティファイルが見つかりません。プロパティファイルを適用しないで処理を継続します。(プロパティファイル=＜プロパティファイルのファイルパス＞)
要因
-
対処
-

KAIC15092-I
プロパティファイルを読み込みました。(プロパティファイル=＜プロパティファイル名＞)
要因
-
対処
-

KAIC15093-E
iSCSIネームが見つかりません。iSCSIネームが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了したあと，リソースを確認してください。
要因
iSCSIネームが削除されたおそれがあります。
対処
いったん操作を終了したあと，リソースを確認してください。

KAIC15094-E
Device Manager サーバとの通信に失敗しました。以下の要因が考えられます。(1)Device Manager サーバのサービスが初期起動中である。(2)DeviceManager サーバのサービスが停止しているか，または再起動した。次の対処をしてください。Device Manager サーバのサービスが初期起動中の場合は，時間を空けて再度操作してください。Device Manager サーバのサービスが停止またはDevice Manager サーバのサービスだけを再起動した場合は，共通コンポーネントおよび関連するサービスを再起動したあと，再度操作してください。エラーが繰り返し発生する場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
-
対処
次の対処をしてください。Device Manager サーバのサービスが初期起動中の場合は，時間を空けて再度操作してください。Device Manager サーバのサービスが停止またはDevice Manager サーバのサービスだけを再起動した場合は，共通コンポーネントおよび関連するサービスを再起動したあと，再度操作してください。エラーが繰り返し発生する場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC15095-E
サーバ/クラスタが見つかりません。サーバ/クラスタに属するファイルサーバがすべて削除されたおそれがあります。サーバ/クラスタ一覧を再表示して，対象のサーバ/クラスタがあるか確認してください。
要因
サーバ/クラスタに属するファイルサーバがすべて削除されたおそれがあります。
対処
サーバ/クラスタ一覧を再表示して，対象のサーバ/クラスタがあるか確認してください。

KAIC15096-E
選択した共有(＜共有名＞)はすでに予約されています。ほかの共有を選択してください。または，いったん操作を終了し，タスクを終了またはキャンセルしたあとに，再度操作してください。
要因
-
対処
ほかの共有を選択してください。または，いったん操作を終了し，タスクを終了またはキャンセルしたあとに，再度操作してください。

KAIC15097-E
選択した共有が見つかりません。削除されたおそれがあります。いったん操作を終了し，共有一覧を再表示して，対象の共有があるか確認してください。
要因
削除されたおそれがあります。
対処
いったん操作を終了し，共有一覧を再表示して，対象の共有があるか確認してください。

KAIC15098-E
選択したファイルシステム（＜ファイルシステム名＞）はすでに予約されています。ほかのファイルシステムを選択してください。または，いったん操作を終了し，タスクを終了もしくはキャンセルしたあとに，操作し直してください。
要因
-
対処
ほかのファイルシステムを選択してください。または，いったん操作を終了し，タスクを終了もしくはキャンセルしたあとに，操作し直してください。

KAIC15100-E
異なるストレージシステムにあるボリュームでは，プールを作成できません。同じストレージシステムにあるボリュームを選択してください。
要因
-
対処
同じストレージシステムにあるボリュームを選択してください。

KAIC15101-E
ストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)のボリュームを使ったプールは作成できません。ほかのストレージシステムにあるボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのストレージシステムにあるボリュームを選択してください。

KAIC15102-E
タスクを登録できませんでした。（タスク名=＜タスク名＞）
要因
-
対処
-

KAIC15103-E
指定したボリューム(＜LDEV ID＞)はホストグループ(＜ホストグループ名＞)が異なるため，同時に操作できません。同じホストグループにあるボリュームを選択してください。
要因
-
対処
同じホストグループにあるボリュームを選択してください。

KAIC15104-E
選択したボリュームに，パスがありません。ボリュームが割り当てられているホストグループ(＜ホストグループ名＞)に属しているホストが一つもありません。ホストに割り当てられたボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ホストに割り当てられたボリュームを選択してください。

KAIC15105-W
このポートのLUNセキュリティを，オフからオンに変更します。現在使用しているホストとの接続は切断され，LUNセキュリティをオフに設定するまでホストは使用できません。
要因
-
対処
-

KAIC15106-W
ホストグループに，ホストが特定できないWWN(＜WWN＞)が割り当てられています。ボリュームの割り当てを変更すると，このWWNにも影響します。
要因
-
対処
-

KAIC15107-I
操作対象外のボリュームの割り当てに使用されています。それらのボリュームは追加するホストポートからもアクセス可能になります。
要因
-
対処
-

KAIC15108-E
タスクの操作に必要な権限がありません。権限のあるユーザーでログインしてください。
要因
-
対処
権限のあるユーザーでログインしてください。

KAIC15110-E
同じストレージシステムのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
-

KAIC15113-E
＜指定できるボリュームの個数＞個以上のボリュームを同時に指定できません。指定を見直してください。
要因
-
対処
指定を見直してください。

KAIC15114-E
指定したタスク名はすでに使用されているため，タスクを登録できません。タスク名を変更してください。
要因
-
対処
タスク名を変更してください。

KAIC15115-E
コマンドデバイスやリモートコマンドデバイス(＜LDEV ID＞)を指定に含めないで下さい。コマンドデバイス・リモートコマンドデバイスを操作するには，それらだけ指定してください。
要因
-
対処
コマンドデバイス・リモートコマンドデバイスを操作するには，それらだけ指定してください。

KAIC15122-E
リソースグループの割り当てに失敗しました。 (ユーザーID=＜ユーザーID＞)ログインしたユーザーまたは選択したユーザの情報が変更されています。ほかのユーザーで実行するか，システム管理者に問い合わせてユーザ情報を見直してください。
要因
-
対処
ログインしたユーザーまたは選択したユーザの情報が変更されています。ほかのユーザーで実行するか，システム管理者に問い合わせてユーザ情報を見直してください。

KAIC15123-E
サーバAPIを実行できません。いったん操作を終了し，サーバの状態を確認してください。
要因
-
対処
いったん操作を終了し，サーバの状態を確認してください。

KAIC15125-E
サーバのサービスにアクセスできません。いったん操作を終了し，サーバの状態を確認してください。
要因
-
対処
いったん操作を終了し，サーバの状態を確認してください。

KAIC15127-E
リソースグループの割り当て解除に失敗しました。 (ユーザーID=＜ユーザーID＞)ログインしたユーザーまたは選択したユーザの情報が変更されています。ほかのユーザーで実行するか，システム管理者に問い合わせてユーザ情報を見直してください。
要因
-
対処
ログインしたユーザーまたは選択したユーザの情報が変更されています。ほかのユーザーで実行するか，システム管理者に問い合わせてユーザ情報を見直してください。

KAIC15128-E
認証サービスにアクセスできません。 いったん操作を終了し，サーバの状態を確認してください。(保守情報=＜例外＞)
要因
-
対処
いったん操作を終了し，サーバの状態を確認してください。(保守情報=＜例外＞)

KAIC15129-E
指定したプロパティを読み込めません。 (プロパティ名=＜プロパティ名＞)顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15130-E
指定したテーブルを読み込めません。 (テーブル名=＜テーブル名＞)顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15131-E
データベースにアクセス中にエラーが発生しました。サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合，サーバを起動してから再度操作してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。(保守情報=＜例外＞)
要因
-
対処
サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合，サーバを起動してから再度操作してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。(保守情報=＜例外＞)

KAIC15132-E
指定したユーザーを認証できません。ユーザーが存在しないか，またはパスワードが間違っています。 (ユーザーID=＜ユーザーID＞)ユーザーIDおよびパスワードを確認してください。
要因
ユーザーが存在しないか，またはパスワードが間違っています。 (ユーザーID=＜ユーザーID＞)
対処
ユーザーIDおよびパスワードを確認してください。

KAIC15134-E
ユーザーの設定情報を削除できませんでした。 (ユーザーID=＜ユーザーIDセット＞)サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合，サーバを起動してから再度操作してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合，サーバを起動してから再度操作してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15141-E
ユーザー(＜ユーザーID＞)には＜権限名＞権限がありません。ほかのユーザーで実行するか，システム管理者に問い合わせて権限を見直してください。
要因
-
対処
ほかのユーザーで実行するか，システム管理者に問い合わせて権限を見直してください。

KAIC15144-E
ユーザーの情報を取得できませんでした。 (ユーザーID=＜ユーザーID＞)サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合，サーバを起動してから再度操作してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合，サーバを起動してから再度操作してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15149-E
リソースグループが見つかりません。すでに削除されています。いったん操作を終了し，リソースグループを確認してください。
要因
すでに削除されています。
対処
いったん操作を終了し，リソースグループを確認してください。

KAIC15151-E
ユーザーの情報が見つかりません。 (ユーザーID=＜ユーザーID＞)ユーザーはすでに削除されています。いったん操作を終了し，ユーザーを確認してください。
要因
ユーザーはすでに削除されています。
対処
いったん操作を終了し，ユーザーを確認してください。

KAIC15153-E
選択したホストには複数のOS種別が混在しているため，ホストの情報を編集できません。複数のホストの情報を編集する場合は，同じOS種別のホストだけを選択してください。
要因
-
対処
複数のホストの情報を編集する場合は，同じOS種別のホストだけを選択してください。

KAIC15154-E
選択したホストには複数の管理方式が混在しているため，ホストの情報を編集できません。複数のホストの情報を編集する場合は，同じ管理方式のホストだけを選択してください。
要因
-
対処
複数のホストの情報を編集する場合は，同じ管理方式のホストだけを選択してください。

KAIC15155-E
選択したホストの中に，すでに削除されたホストが含まれています。ホスト一覧を更新したあと，再度実行してください。
要因
-
対処
ホスト一覧を更新したあと，再度実行してください。

KAIC15156-E
論理グループを作成できませんでした。 (パラメータ=＜パラメータ＞)いったん操作を終了し，サーバの状態を確認してください。
要因
-
対処
いったん操作を終了し，サーバの状態を確認してください。

KAIC15157-E
論理グループを削除できませんでした。 (unique key=＜論理グループUK＞)いったん操作を終了し，論理グループを確認してください。
要因
-
対処
いったん操作を終了し，論理グループを確認してください。

KAIC15158-E
論理グループが見つかりません。 (unique key=＜論理グループUK＞)いったん操作を終了し，論理グループを確認してください。
要因
-
対処
いったん操作を終了し，論理グループを確認してください。

KAIC15159-E
指定した条件を満たすホストが見つかりません。 (条件=＜検索条件＞)サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合，サーバを起動してから再度操作してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合，サーバを起動してから再度操作してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15160-E
指定した条件を満たすボリュームが見つかりません。 (条件=＜検索条件＞)サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合，サーバを起動してから再度操作してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合，サーバを起動してから再度操作してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15161-E
指定した論理グループ名はすでに作成されています。 (論理グループ名=＜グループ名＞)異なる論理グループ名を指定してください。
要因
-
対処
異なる論理グループ名を指定してください。

KAIC15162-E
論理グループを変更できませんでした。 (パラメータ=＜パラメータ＞)いったん操作を終了し，論理グループを確認してください。
要因
-
対処
いったん操作を終了し，論理グループを確認してください。

KAIC15165-E
適切な操作対象がありません。条件の指定を見直してください。
要因
-
対処
条件の指定を見直してください。

KAIC15166-E
ホストを追加できませんでした。指定されたホストが存在しないおそれがあります。条件の指定を見直してください。
要因
指定されたホストが存在しないおそれがあります。
対処
条件の指定を見直してください。

KAIC15167-E
未使用LUNが足りません。ポート(＜LUNを設定するポートの表示名＞)のホストグループ(＜LUNを設定するホストグループのニックネーム＞)では指定範囲のうち未使用LUNの数は＜未使用LUNの個数＞個です。開始LUN(16進)を見直すか，別のポートを指定してください。
要因
ポート(＜LUNを設定するポートの表示名＞)のホストグループ(＜LUNを設定するホストグループのニックネーム＞)では指定範囲のうち未使用LUNの数は＜未使用LUNの個数＞個です。
対処
開始LUN(16進)を見直すか，別のポートを指定してください。

KAIC15168-E
＜新規に設定するLUNの個数＞個のLUNをポート(＜LUNを設定するポートの表示名＞)に設定しようとしています。このポートに設定済みのLUNは＜すでに設定済みのLUNの個数＞個です。一つのポートに設定できるLUNの最大数は＜設定できるLUNの最大個数＞個です。別のポートを指定してください。
要因
このポートに設定済みのLUNは＜すでに設定済みのLUNの個数＞個です。一つのポートに設定できるLUNの最大数は＜設定できるLUNの最大個数＞個です。
対処
別のポートを指定してください。

KAIC15169-E
ライセンスを登録できませんでした。 (Mode=＜ライセンスキー登録 or ファイル登録＞，保守情報=＜詳細情報＞)エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15170-E
指定した階層名はすでに使用されています。ほかの階層名を指定してください。
要因
-
対処
ほかの階層名を指定してください。

KAIC15171-E
ユーザー(＜ユーザーID＞)は存在しません。
要因
-
対処
-

KAIC15172-E
ログインできませんでした。ユーザーID，パスワードが正しいことと，権限，およびリソースグループが正しく設定されていることを確認してください。
要因
-
対処
ユーザーID，パスワードが正しいことと，権限，およびリソースグループが正しく設定されていることを確認してください。

KAIC15173-E
サーバと接続できませんでした。しばらくしてから，再度操作を実行してください。(保守情報：＜保守情報＞)
要因
-
対処
-

KAIC15174-E
外部ストレージシステムとして使用できるストレージシステムがありません。
要因
-
対処
-

KAIC15175-E
選択したストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)は，外部ストレージシステムとして使用できません。
要因
-
対処
-

KAIC15176-E
Universal Volume Manager/External Storageを使用しているストレージシステムがありません。
要因
-
対処
-

KAIC15177-E
ボリュームの割り当てを解除できるホストがありません。ホストとストレージシステムが登録されていること，ホストにボリュームが割り当てられていること，およびホストグループに対してModify権限があることを確認してください。
要因
-
対処
ホストとストレージシステムが登録されていること，ホストにボリュームが割り当てられていること，およびホストグループに対してModify権限があることを確認してください。

KAIC15178-W
選択したホストの一部は，ストレージの割り当てを解除できるボリュームがないため，ホスト一覧から除外されました。(除外されたホスト：＜ホスト名＞)
要因
-
対処
-

KAIC15179-E
割り当てを解除できるボリュームがありません。選択したボリュームはほかのタスク使用中か，すでに割り当てを解除されたおそれがあります。または，ホストグループにModify権限がないおそれがあります。ダイアログを閉じて，リソース画面でボリュームの状態を確認してください。
要因
選択したボリュームはほかのタスク使用中か，すでに割り当てを解除されたおそれがあります。または，ホストグループにModify権限がないおそれがあります。
対処
ダイアログを閉じて，リソース画面でボリュームの状態を確認してください。

KAIC15180-W
選択したボリュームの一部は，ストレージの割り当てを解除できないため，ボリューム一覧から除外されました。（除外されたボリューム：＜dev num＞）
要因
-
対処
-

KAIC15181-E
Element Managerを起動できません。指定したストレージシステムがデータベース上にありません。指定したストレージシステムが登録されているか，確認してください。
要因
指定したストレージシステムがデータベース上にありません。
対処
指定したストレージシステムが登録されているか，確認してください。

KAIC15182-E
Element Managerを起動できません。Element Managerを起動するには，ユーザーに「All Resources」が割り当てられている必要があります。ユーザーに割り当てられたリソースグループを確認してください。
要因
Element Managerを起動するには，ユーザーに「All Resources」が割り当てられている必要があります。
対処
ユーザーに割り当てられたリソースグループを確認してください。

KAIC15183-E
指定したプール名(＜プール名＞)は，すでにストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)で使用されている，または使用される予定です。ほかのプール名を指定してください。
要因
-
対処
ほかのプール名を指定してください。

KAIC15184-E
プールを作成できるストレージシステムがありません。いったん操作を終了したあと，ストレージシステムの管理者に連絡してください。
要因
-
対処
いったん操作を終了したあと，ストレージシステムの管理者に連絡してください。

KAIC15185-E
プールを作成できません。ストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)には，プールを作成できるパリティグループがありません。いったん操作を終了したあと，ストレージシステムの管理者に連絡してください。
要因
ストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)には，プールを作成できるパリティグループがありません。
対処
いったん操作を終了したあと，ストレージシステムの管理者に連絡してください。

KAIC15186-E
プールを作成できません。内部パリティグループ(＜内部ArrayGroup名＞)と外部パリティグループ(＜外部ArrayGroup名＞)を同じプールに混在できません。内部パリティグループ，または外部パリティグループのどちらかだけを選択してください。
要因
内部パリティグループ(＜内部ArrayGroup名＞)と外部パリティグループ(＜外部ArrayGroup名＞)を同じプールに混在できません。
対処
内部パリティグループ，または外部パリティグループのどちらかだけを選択してください。

KAIC15187-E
プールを作成できません。キャッシュモードが有効な外部パリティグループと，キャッシュモードが無効な外部パリティグループを同じプールに混在できません。同じキャッシュモードの外部パリティグループを選択してください。
要因
キャッシュモードが有効な外部パリティグループと，キャッシュモードが無効な外部パリティグループを同じプールに混在できません。
対処
同じキャッシュモードの外部パリティグループを選択してください。

KAIC15188-E
プールを作成できません。異なるドライブタイプのパリティグループを同じプールに混在できません。同じドライブタイプのパリティグループを選択してください。
要因
異なるドライブタイプのパリティグループを同じプールに混在できません。
対処
同じドライブタイプのパリティグループを選択してください。

KAIC15189-E
プールを作成できません。ボリュームの数(＜プールに登録するボリューム数＞)が，プールに登録できるボリュームの最大数(＜プール1個あたりの最大プールVOL数＞)を超えます。プールに登録するボリュームの数を減らしてください。
要因
ボリュームの数(＜プールに登録するボリューム数＞)が，プールに登録できるボリュームの最大数(＜プール1個あたりの最大プールVOL数＞)を超えます。
対処
プールに登録するボリュームの数を減らしてください。

KAIC15190-E
プールを作成できません。プールの総容量(＜プールの総容量＞)が，ストレージシステムの上限値(＜ストレージシステム内のプールの合計容量の上限値＞)を超えます。プールに登録するボリューム数を減らしてください。
要因
プールの総容量(＜プールの総容量＞)が，ストレージシステムの上限値(＜ストレージシステム内のプールの合計容量の上限値＞)を超えます。
対処
プールに登録するボリューム数を減らしてください。

KAIC15191-E
プールを作成できません。ストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)を使ってプールを作成できません。いったん操作を終了し，ほかのストレージシステムを選択してください。
要因
ストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)を使ってプールを作成できません。
対処
いったん操作を終了し，ほかのストレージシステムを選択してください。

KAIC15192-E
プールを作成できません。CLPRが異なるパリティグループを同じプールに混在できません。同じCLPRに属するパリティグループを選択してください。
要因
CLPRが異なるパリティグループを同じプールに混在できません。
対処
同じCLPRに属するパリティグループを選択してください。

KAIC15193-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)はLUSEボリュームのため，プールボリュームに使用できません。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15194-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)はShadowImage Softwareで使用しているため，プールボリュームに使用できません。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15195-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)はTrueCopy Softwareで使用しているため，プールボリュームに使用できません。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15196-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)はUniversal Replicator Softwareで使用しているため，プールボリュームに使用できません。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15197-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)はCache Residency Managerによってモードが設定されているため，プールボリュームに使用できません。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15198-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)はCopy-on-Write SnapshotまたはThin Imageで使用されているため，プールボリュームに使用できません。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15199-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)はData Retention UtilityでProtect属性またはReadOnly属性が設定されているため， プールボリュームに使用できません。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15200-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)はData Retention Utilityで副VOL拒否を設定しているため，プールボリュームに使用できません。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15201-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)はコマンドデバイスとして使用されているため，プールボリュームに使用できません。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15202-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)はシステムディスクとして使用されているため，プールボリュームに使用できません。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15203-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)はQuorum Diskとして使用されているため，プールボリュームに使用できません。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15204-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)はエミュレーションタイプがOPEN-Vでないため，プールボリュームに使用できません。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15205-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)は容量が8GB未満のため，プールボリュームに使用できません。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15206-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)は未割り当てのボリュームでないため，プールボリュームに使用できません。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15207-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)はプールボリュームに使用できません。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15208-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)はほかのタスクに予約されているため，プールボリュームに使用できません。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15209-E
プールを拡張できません。プールに必要なドライブがありません。ドライブを追加してください。
要因
プールに必要なドライブがありません。
対処
ドライブを追加してください。

KAIC15210-E
プールを作成できません。ストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)に作成できるプールの上限値(＜作成できるプールの最大個数＞)を超えます。不要なプールを削除するか，ほかのストレージシステムを選択してください。
要因
ストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)に作成できるプールの上限値(＜作成できるプールの最大個数＞)を超えます。
対処
不要なプールを削除するか，ほかのストレージシステムを選択してください。

KAIC15211-E
プールボリュームに使用できません。CLPRが異なるボリュームを一つのプールに混在できません。CLPRが同じボリュームだけを選択してください。
要因
CLPRが異なるボリュームを一つのプールに混在できません。
対処
CLPRが同じボリュームだけを選択してください。

KAIC15212-E
選択したボリュームは，プールボリュームに使用できません。キャッシュモードが有効なボリュームと，キャッシュモードが無効なボリュームを同じプールに混在できません。同じキャッシュモードのボリュームを選択してください。
要因
キャッシュモードが有効なボリュームと，キャッシュモードが無効なボリュームを同じプールに混在できません。
対処
同じキャッシュモードのボリュームを選択してください。

KAIC15213-E
選択したボリュームは，プールボリュームに使用できません。内部ボリュームと外部ボリュームを同じプールに混在できません。選択するボリュームの種類は，内部ボリュームまたは外部ボリュームのどちらか一つにしてください。
要因
内部ボリュームと外部ボリュームを同じプールに混在できません。
対処
選択するボリュームの種類は，内部ボリュームまたは外部ボリュームのどちらか一つにしてください。

KAIC15214-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)は，プールボリュームに使用できません。これらのボリュームは，Dynamic Provisioning Softwareで使用されています。ほかのボリュームを選択してください。
要因
これらのボリュームは，Dynamic Provisioning Softwareで使用されています。
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15215-E
ドライブタイプが異なるボリュームを同じプールに混在できないため，プールボリュームに使用できません。ドライブタイプが同じボリュームだけを選択してください。
要因
-
対処
ドライブタイプが同じボリュームだけを選択してください。

KAIC15216-E
選択したストレージシステムの中に，削除されたストレージシステムが含まれています。画面を更新してください。
要因
-
対処
画面を更新してください。

KAIC15217-W
このホストに関連するタスクが実行中です。このホストに関連するすべてのタスクが完了したあと，再度実行してください。
要因
-
対処
このホストに関連するすべてのタスクが完了したあと，再度実行してください。

KAIC15218-E
このストレージシステムに関連するタスクが実行中です。このストレージシステムに関連するすべてのタスクが完了したあと，再度実行してください。
要因
-
対処
このストレージシステムに関連するすべてのタスクが完了したあと，再度実行してください。

KAIC15219-E
論理グループを作成できません。32階層以上の論理グループは作成できません。 (グループ名=＜グループ名＞)ほかの論理グループを選択してください。
要因
32階層以上の論理グループは作成できません。 (グループ名=＜グループ名＞)
対処
ほかの論理グループを選択してください。

KAIC15220-E
プールを拡張できません。プールを拡張できるストレージシステムがありません。いったん操作を終了したあと，ストレージシステムの管理者に連絡してください。
要因
プールを拡張できるストレージシステムがありません。
対処
いったん操作を終了したあと，ストレージシステムの管理者に連絡してください。

KAIC15221-E
プールを拡張できません。プールが使用率100%による閉塞以外の閉塞状態です。プールを閉塞状態から解除させたあと，ストレージシステムを更新し，再度実行してください。
要因
プールが使用率100%による閉塞以外の閉塞状態です。
対処
プールを閉塞状態から解除させたあと，ストレージシステムを更新し，再度実行してください。

KAIC15222-E
プールを拡張できません。プールが閉塞状態です。プールを閉塞状態から解除させたあと，ストレージシステムを更新し，再度実行してください。
要因
プールが閉塞状態です。
対処
プールを閉塞状態から解除させたあと，ストレージシステムを更新し，再度実行してください。

KAIC15223-E
ボリュームにパスが設定されているため，プール(＜プールID＞)を削除できません。ボリュームを確認してから，プールの削除を再度実行してください。
要因
-
対処
ボリュームを確認してから，プールの削除を再度実行してください。

KAIC15224-E
選択したプール(＜プールID＞)に属するボリュームはほかのタスクに使用されています。ほかのタスクが終了してから，プールの削除を再度実行してください。
要因
-
対処
ほかのタスクが終了してから，プールの削除を再度実行してください。

KAIC15225-E
ストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)のプールは削除できません。ほかのストレージシステムのプールを指定してください。
要因
-
対処
ほかのストレージシステムのプールを指定してください。

KAIC15226-E
異なるストレージシステムにあるプールは同時に削除できません。(＜ストレージシステム名＞)同じストレージシステムに属するプールを選択してください。
要因
-
対処
同じストレージシステムに属するプールを選択してください。

KAIC15227-E
ボリュームがペアを構成しているため，プール(＜プールID＞)を削除できません。ボリュームを確認してから，プールの削除を再度実行してください。
要因
-
対処
ボリュームを確認してから，プールの削除を再度実行してください。

KAIC15228-E
ボリュームのエミュレーションタイプがOPEN-Vではないため，プール(＜プールID＞)を削除できません。ボリュームを確認してから，プールの削除を再度実行してください。
要因
-
対処
ボリュームを確認してから，プールの削除を再度実行してください。

KAIC15229-E
ボリュームにProtect属性またはReadOnly属性が設定されているため，プール(＜プールID＞)を削除できません。ボリュームを確認してから，プールの削除を再度実行してください。
要因
-
対処
ボリュームを確認してから，プールの削除を再度実行してください。

KAIC15230-E
階層の作成先に指定したストレージシステムがありません。ストレージシステムを確認してから，再度実行してください。
要因
-
対処
ストレージシステムを確認してから，再度実行してください。

KAIC15231-E
階層を作成できませんでした。階層を確認してから，再度実行してください。
要因
-
対処
階層を確認してから，再度実行してください。

KAIC15232-E
選択したストレージシステムにはHDTプールを作成できるパリティグループがありません。(＜ストレージシステム名＞)ほかのストレージシステムを選択してください。
要因
-
対処
ほかのストレージシステムを選択してください。

KAIC15233-E
RAIDレベルが異なるパリティグループを同一の階層に混在できないため，プールボリュームに使用できません。ほかのパリティグループを選択してください。
要因
-
対処
ほかのパリティグループを選択してください。

KAIC15234-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)は，状態が正常ではないため，プールボリュームに使用できません。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15235-E
選択したパリティグループは，RAIDレベルが異なるため，プールボリュームに使用できません。同じRAIDレベルのパリティグループを選択してください。
要因
-
対処
同じRAIDレベルのパリティグループを選択してください。

KAIC15236-E
選択したボリュームは，ドライブ回転数が異なるため，プールボリュームに使用できません。同じドライブ回転数のボリュームを選択してください。
要因
-
対処
同じドライブ回転数のボリュームを選択してください。

KAIC15237-E
ボリュームを作成できません。プールがない，または，プールに十分な空き容量がありません。いったん操作を終了したあと，ストレージシステムを確認してください。
要因
プールがない，または，プールに十分な空き容量がありません。
対処
いったん操作を終了したあと，ストレージシステムを確認してください。

KAIC15238-E
ボリュームを作成できません。ストレージにパリティグループが存在しない，パリティグループに十分な容量がない，またはパリティグループが予約されているおそれがあります。いったん操作を終了したあと，ストレージシステムを確認してください。
要因
ストレージにパリティグループが存在しない，パリティグループに十分な容量がない，またはパリティグループが予約されているおそれがあります。
対処
いったん操作を終了したあと，ストレージシステムを確認してください。

KAIC15239-E
階層を編集できませんでした。階層を確認してから，再度実行してください。
要因
-
対処
階層を確認してから，再度実行してください。

KAIC15240-E
プールを拡張できるストレージシステムがありません。いったん操作を終了したあと，ストレージシステムの管理者に連絡してください。
要因
-
対処
いったん操作を終了したあと，ストレージシステムの管理者に連絡してください。

KAIC15242-E
利用できるドライブ数が足りないため，プールを作成できません。ドライブを追加してください。
要因
-
対処
ドライブを追加してください。

KAIC15243-E
指定したドライブが予約されているため，プールを作成できません。PDEVを確認したあと，再度実行してください。
要因
-
対処
PDEVを確認したあと，再度実行してください。

KAIC15244-E
指定したドライブが使用されているため，プールを作成できません。PDEVを確認したあと，再度実行してください。
要因
-
対処
PDEVを確認したあと，再度実行してください。

KAIC15245-E
ホストを一括で編集できません。選択したホストの中に，手動またはDevice Manager エージェントで追加したホストが含まれています。手動またはDevice Manager エージェントで追加したホストは，一つずつ編集してください。
要因
-
対処
手動またはDevice Manager エージェントで追加したホストは，一つずつ編集してください。

KAIC15246-E
同じ名前の検索条件がすでにあります。ほかの名前を指定してください。
要因
-
対処
ほかの名前を指定してください。

KAIC15247-E
データベース上のボリューム(＜LDEV ID＞)の情報が正しくありません。ストレージシステムを更新してください。
要因
-
対処
ストレージシステムを更新してください。

KAIC15248-E
ボリューム(＜LDEV ID＞)は指定できません。メインフレームボリュームをオープンホストに割り当てることはできません。指定を見直してください。
要因
メインフレームボリュームをオープンホストに割り当てることはできません。
対処
指定を見直してください。

KAIC15249-E
ボリューム(＜LDEV ID＞)は指定できません。オンデマンドボリュームをホストに割り当てることはできません。指定を見直してください。
要因
オンデマンドボリュームをホストに割り当てることはできません。
対処
指定を見直してください。

KAIC15250-E
ボリューム(＜LDEV ID＞)は指定できません。システムボリュームをホストや外部ポートに割り当てることはできません。指定を見直してください。
要因
システムボリュームをホストや外部ポートに割り当てることはできません。
対処
指定を見直してください。

KAIC15251-E
ボリューム(＜LDEV ID＞)は指定できません。システムディスクをホストや外部ポートに割り当てることはできません。指定を見直してください。
要因
システムディスクをホストや外部ポートに割り当てることはできません。
対処
指定を見直してください。

KAIC15252-E
ボリューム(＜LDEV ID＞)は指定できません。Differential Management LUをホストや外部ポートに割り当てることはできません。指定を見直してください。
要因
Differential Management LUをホストや外部ポートに割り当てることはできません。
対処
指定を見直してください。

KAIC15253-E
ボリューム(＜LDEV ID＞)は指定できません。ホストや外部ポートにHDP/HDTプールを割り当てることはできません。指定を見直してください。
要因
ホストや外部ポートにHDP/HDTプールを割り当てることはできません。
対処
指定を見直してください。

KAIC15254-E
ボリューム(＜LDEV ID＞)は指定できません。プールやジャーナルをホストや外部ポートに割り当てることはできません。指定を見直してください。
要因
プールやジャーナルをホストや外部ポートに割り当てることはできません。
対処
指定を見直してください。

KAIC15255-E
ボリューム(＜LDEV ID＞)は指定できません。Volume Migration/Auto LUNのリザーブボリュームをホストや外部ポートに割り当てることはできません。指定を見直してください。
要因
Volume Migration/Auto LUNのリザーブボリュームをホストや外部ポートに割り当てることはできません。
対処
指定を見直してください。

KAIC15257-E
ボリューム(＜LDEV ID＞)は指定できません。Data Retention Utilityで，Reservedの属性を持つボリュームは割り当てを変更できません。または，マッピングガードが設定されているボリュームは割り当てを変更できません。Storage Navigator, Storage Navigator Modular 2でボリュームを見直してください。
要因
Data Retention Utilityで，Reservedの属性を持つボリュームは割り当てを変更できません。または，マッピングガードが設定されているボリュームは割り当てを変更できません。
対処
Storage Navigator, Storage Navigator Modular 2でボリュームを見直してください。

KAIC15258-E
ボリューム(＜LDEV ID＞)は指定できません。High Availability ManagerのQuorumディスクをホストに割り当てることはできません。Storage NavigatorまたはRemote Web Consoleで操作してください。
要因
High Availability ManagerのQuorumディスクをホストに割り当てることはできません。
対処
Storage NavigatorまたはRemote Web Consoleで操作してください。

KAIC15259-E
ボリューム(＜LDEV ID＞)は指定できません。拡張されたLDEV，またはLUSEに属するLDEVをホストや外部ポートに割り当てることはできません。指定を見直してください。
要因
拡張されたLDEV，またはLUSEに属するLDEVをホストや外部ポートに割り当てることはできません。
対処
指定を見直してください。

KAIC15260-E
非常ライセンスのライセンス期限が満了しました。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15261-E
一時ライセンスのライセンス期限が満了しました。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15262-I
すべてのストレージシステムのライセンス期限が満了しています。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15263-W
ライセンス期限が満了しているストレージシステム，ライセンス容量を超過しているストレージシステム，および一部ライセンスが登録されていないストレージシステムがあります。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15264-W
ライセンス期限が満了に近づいているストレージシステム，ライセンス容量を超過しているストレージシステム，および一部ライセンスが登録されていないストレージシステムがあります。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15265-W
ライセンス容量を超過しているストレージシステムと，一部ライセンスが登録されていないストレージシステムがあります。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15266-W
ライセンス期限が満了しているストレージシステムと，一部ライセンスが登録されていないストレージシステムがあります。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15267-W
ライセンス期限が満了に近づいているストレージシステムと，一部ライセンスが登録されていないストレージシステムがあります。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15268-W
一部ライセンスが登録されていないストレージシステムがあります。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15269-W
ライセンス期限が満了しているストレージシステムがあります。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15270-W
一部のストレージシステムで，ライセンス期限が満了に近づいています。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15271-W
ライセンス期限が満了しているストレージシステムと，ライセンス容量を超過しているストレージシステムがあります。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15272-W
ライセンス期限が満了に近づいているストレージシステムと，ライセンス容量を超過しているストレージシステムがあります。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15273-W
一部ストレージシステムの容量がライセンス容量を超過しています。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15274-I
ライセンスが登録されていません。正規のライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
正規のライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15275-I
ライセンスは有効です。
要因
-
対処
-

KAIC15276-E
入力したライセンスキーはライセンス期限が満了しています。有効なライセンスキーを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーを登録してください。

KAIC15277-E
非常ライセンスのライセンス期限が満了しました。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15278-W
非常ライセンスのライセンス期限が満了に近づいています。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15279-E
一時ランセンスのライセンス期限が満了しました。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15280-W
一時ライセンスのライセンス期限が満了に近づいています。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15281-W
ライセンス期限が満了しているストレージシステム，ライセンス容量を超過しているストレージシステム，および一部ライセンスが登録されていないストレージシステムがあります。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15282-W
ライセンス期限が満了に近づいているストレージシステム，ライセンス容量を超過しているストレージシステム，および一部ライセンスが登録されていないストレージシステムがあります。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15283-W
ライセンス容量を超過しているストレージシステムと，一部ライセンスが登録されていないストレージシステムがあります。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15284-W
ライセンス期限が満了しているストレージシステムと，一部ライセンスが登録されていないストレージシステムがあります。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15285-W
ライセンス期限が満了に近づいているストレージシステムと，一部ライセンスが登録されていないストレージシステムがあります。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15286-W
一部ライセンスが登録されていないストレージシステムがあります。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15287-W
ライセンス期限が満了しているストレージシステムがあります。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15288-W
一部のストレージシステムで，ライセンス期限が満了に近づいています。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15289-W
ライセンス期限が満了しているストレージシステムと，ライセンス容量を超過しているストレージシステムがあります。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15290-W
ライセンス期限が満了に近づいているストレージシステムと，ライセンス容量を超過しているストレージシステムがあります。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15291-W
一部ストレージシステムの容量がライセンス容量を超過しています。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15292-I
ライセンスが登録されていません。有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAIC15294-E
指定した容量の値が範囲外です。＜最小容量(単位付き)＞から＜最大容量(単位付き)＞の範囲で指定し直してください。
要因
-
対処
＜最小容量(単位付き)＞から＜最大容量(単位付き)＞の範囲で指定し直してください。

KAIC15295-E
ライセンス期限が満了しています。有効なライセンスキーを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーを登録してください。

KAIC15296-E
この操作より前に実行した操作でHost Data Collectorに接続できなかったため，この操作は実行されませんでした。この操作より前に実行した操作のメッセージを参照して，Host Data Collectorに接続できなかった問題を解決してください。そのあと，この操作を再度実行してください。
要因
-
対処
この操作より前に実行した操作のメッセージを参照して，Host Data Collectorに接続できなかった問題を解決してください。そのあと，この操作を再度実行してください。

KAIC15297-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)はほかのタスクに使用されています。ほかのタスクが終了してから，再度操作してください。
要因
-
対処
ほかのタスクが終了してから，再度操作してください。

KAIC15298-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)は，DPボリュームではないため，拡張できません。DPボリュームを選択してください。
要因
-
対処
DPボリュームを選択してください。

KAIC15299-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)の状態が正常ではないため，拡張を実行できません。正常な状態のDPボリュームを選択してください。
要因
-
対処
正常な状態のDPボリュームを選択してください。

KAIC15300-E
選択したボリュームの属するプールの状態が正常でないため，拡張できません。プールの状態を確認し，必要に応じて正常な状態に戻してください。
要因
-
対処
プールの状態を確認し，必要に応じて正常な状態に戻してください。

KAIC15301-E
予約率が最大予約率を超えているため，DPボリューム拡張を実行できません。プールを拡張するか，最大予約率を変更してください。
要因
-
対処
プールを拡張するか，最大予約率を変更してください。

KAIC15302-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)は，DPボリュームでないため，DPボリューム編集を実行できません。DPボリュームを選択してください。
要因
-
対処
DPボリュームを選択してください。

KAIC15303-E
現在の容量が拡張可能な容量を超えているボリューム(＜LDEV ID＞)が選択されているため，DPボリューム拡張を実行できません。ほかのボリュームを選択してください。または，プールを拡張するか，最大予約率を変更してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。または，プールを拡張するか，最大予約率を変更してください。

KAIC15304-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)の容量は，拡張できる最大容量を超えているため，DPボリューム拡張を実行できません。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15305-E
＜パスの数＞パスの候補を作成できませんでした。パスを手動で設定してください。
要因
-
対処
パスを手動で設定してください。

KAIC15306-E
使用できるLDEV IDが不足しています。不要なボリュームを＜ボリューム数＞個削除するか，リソースグループにLDEV IDを登録してください。
要因
-
対処
不要なボリュームを＜ボリューム数＞個削除するか，リソースグループにLDEV IDを登録してください。

KAIC15307-E
ボリュームを作成できません。ボリュームの数(＜作成するボリューム数＞)が，ストレージシステムに作成できるボリュームの最大数(＜作成可能な最大ボリューム数＞)を超えます。ストレージシステムに作成するボリュームの数を減らしてください。
要因
ボリュームの数(＜作成するボリューム数＞)が，ストレージシステムに作成できるボリュームの最大数(＜作成可能な最大ボリューム数＞)を超えます。
対処
ストレージシステムに作成するボリュームの数を減らしてください。

KAIC15308-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)に，パスがありません。選択したボリュームは，ホストグループに割り当てられていません。ホストに割り当てられたボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ホストに割り当てられたボリュームを選択してください。

KAIC15309-E
外部認証サーバとの接続に失敗しましたため，ユーザーを認証できません。外部認証サーバと通信できることを確認してください。
要因
-
対処
外部認証サーバと通信できることを確認してください。

KAIC15310-E
Device Managerサーバが使用するDBが閉塞しました。閉塞した部位は，＜DB名＞ です。サーバ管理者に連絡してください。サーバ管理者に連絡してください。
要因
-
対処
サーバ管理者に連絡してください。

KAIC15311-I
非常ライセンスの有効期間は，あと＜日＞日間です。＜日時＞に満了します。
要因
-
対処
-

KAIC15312-I
一時ライセンスの有効期間は，あと＜日＞日間です。＜日時＞に満了します。
要因
-
対処
-

KAIC15313-E
検索条件(＜検索条件名＞)は，削除されています。保存されている検索条件を更新してください。
要因
-
対処
保存されている検索条件を更新してください。

KAIC15314-I
ライセンスの登録が完了しました。詳細は，ライセンス情報を確認してください。
要因
-
対処
詳細は，ライセンス情報を確認してください。

KAIC15315-E
階層が見つかりません。階層が削除されたおそれがあります。いったん操作を終了し，画面を更新してください。必要に応じて，もう一度操作をやりなおしてください。
要因
階層が削除されたおそれがあります。
対処
いったん操作を終了し，画面を更新してください。必要に応じて，もう一度操作をやりなおしてください。

KAIC15316-E
タスクを登録できませんでした。（タスク名=＜タスク名＞, 原因=＜原因＞）
要因
-
対処
-

KAIC15317-W
プールの使用率(＜使用率＞)が使用率しきい値1(＜使用率しきい値1＞)を超えています。
要因
-
対処
-

KAIC15318-E
プールの使用率(＜使用率＞)が使用率しきい値2(＜使用率しきい値2＞)を超えているため，ボリュームを作成できません。次のどれかの方法で対処してください。ほかのプールを選択する。プールを拡張する。使用率しきい値2を変更する。
要因
-
対処
次のどれかの方法で対処してください。

ほかのプールを選択する。

プールを拡張する。

使用率しきい値2を変更する。

KAIC15319-W
プールの予約率(＜予約率＞)が警告予約率(＜警告予約率＞)を超えています。
要因
-
対処
-

KAIC15320-E
プールの予約率(＜予約率＞)が最大予約率(＜限界予約率＞)を超えるため，ボリュームを作成できません。次のどれかの方法で対処してください。ほかのプールを選択する。プールを拡張する。最大予約率を変更する。
要因
-
対処
次のどれかの方法で対処してください。

ほかのプールを選択する。

プールを拡張する。

最大予約率を変更する。

KAIC15321-E
プールの総容量(＜プールの総容量＞)がストレージシステムの上限値(＜ストレージシステム内のプールの合計容量の上限値＞)を超えるため，プールを拡張できません。
要因
-
対処
-

KAIC15322-E
DPボリュームの総容量(＜DPボリュームの総容量＞)が，ストレージシステムの上限値(＜ストレージシステム内のDPボリュームの合計容量の上限値＞)を超えるため，DPボリュームを作成できません。
要因
-
対処
-

KAIC15323-E
DPボリュームの総容量(＜DPボリュームの総容量＞)が，ストレージシステムの上限値(＜ストレージシステム内のDPボリュームの合計容量の上限値＞)を超えるため，DPボリュームを拡張できません。
要因
-
対処
-

KAIC15324-W
ストレージシステム "＜外部ストレージシステム名＞" と "＜内部ストレージシステム名＞" の間では，推奨するパスを提示できません。ストレージシステム "＜外部ストレージシステム名＞" に，適切なストレージポートがありません。ポートを手動で指定してください。または，LUNセキュリティがONになっているストレージポートをTargetに設定してください。
要因
ストレージシステム "＜外部ストレージシステム名＞" に，適切なストレージポートがありません。
対処
ポートを手動で指定してください。または，LUNセキュリティがONになっているストレージポートをTargetに設定してください。

KAIC15325-E
ボリューム"＜LDEV ID＞"は割り当てることができません。プールに割り当てられていないDPボリュームは，ホストや外部ポートに割り当てることはできません。プールに割り当てられたボリュームを指定してください。
要因
プールに割り当てられていないDPボリュームは，ホストや外部ポートに割り当てることはできません。
対処
プールに割り当てられたボリュームを指定してください。

KAIC15326-E
フォーマットタイプが指定されていません。フォーマットタイプを指定してください。
要因
-
対処
フォーマットタイプを指定してください。

KAIC15327-E
選択したボリューム(＜LDEV IDs＞)は，DPボリュームではないため，ゼロページを破棄できません。DPボリュームを選択してください。
要因
-
対処
DPボリュームを選択してください。

KAIC15328-E
選択したボリューム(＜LDEV IDs＞)は，状態が正常ではないため，ゼロページを破棄できません。詳細情報画面でボリュームの状態を確認し，状態が正常なボリュームを選択してください。
要因
-
対処
詳細情報画面でボリュームの状態を確認し，状態が正常なボリュームを選択してください。

KAIC15329-E
選択したボリュームの属するプールが閉塞しているため，ゼロページを破棄できません。プールを閉塞状態から解除させたあと，ストレージシステムを更新し，再度実行してください。
要因
-
対処
プールを閉塞状態から解除させたあと，ストレージシステムを更新し，再度実行してください。

KAIC15330-E
選択したボリューム(＜LDEV IDs＞)は，ペアを構成しているため，ゼロページを破棄できません。ゼロページを破棄できるボリュームを選択してから，再度実行してください。
要因
-
対処
ゼロページを破棄できるボリュームを選択してから，再度実行してください。

KAIC15331-E
選択したボリューム(＜LDEV IDs＞)は，すでにゼロページの破棄が実行中か実行待ちのため，操作が受け付けられませんでした。実行中のゼロページの破棄が完了したあと，再度実行してください。
要因
-
対処
実行中のゼロページの破棄が完了したあと，再度実行してください。

KAIC15332-I
この階層はプールから構成されているため，条件は表示されません。
要因
-
対処
-

KAIC15333-I
この階層は手動で選択したボリュームによって構成されているため，条件は表示されません。
要因
-
対処
-

KAIC15334-I
この階層は「すべてに合致」条件で構成されていないため，条件は表示されません。
要因
-
対処
-

KAIC15335-I
この階層の条件は，表示されている以外の条件が含まれています。
要因
-
対処
-

KAIC15336-E
選択したLU番号(＜DEVNUM IDs＞)は，すでに使用されています。
ほかのユーザーが指定したLU番号を選択したおそれがあります。LU番号を選択し直してください。
要因
ほかのユーザーが指定したLU番号を選択したおそれがあります。
対処
LU番号を選択し直してください。

KAIC15337-E
選択したホストには，割り当てを解除できるボリュームがありません。ボリュームの割り当てが解除されているか，割り当てられているボリュームが予約されています。または，ホストグループにModify権限がないおそれがあります。いったん操作を終了したあと，ホストにボリュームが割り当てられていることと，割り当てられているボリュームが予約されていないこと，およびホストグループに対してModify権限があることを確認してください。
要因
ボリュームの割り当てが解除されているか，割り当てられているボリュームが予約されています。または，ホストグループにModify権限がないおそれがあります。
対処
いったん操作を終了したあと，ホストにボリュームが割り当てられていることと，割り当てられているボリュームが予約されていないこと，およびホストグループに対してModify権限があることを確認してください。

KAIC15338-E
ホストグループ(＜ホストグループ名カンマ区切り＞)間でホストモード(＜ホストモードカンマ区切り＞)が異なります。ホストモードとオプションがすべて同じになるようポートを選択してください。
要因
-
対処
ホストモードとオプションがすべて同じになるようポートを選択してください。

KAIC15339-E
ホストグループ(＜Host Group Names＞)間でホストモードオプション(＜ホストモードオプションカンマ区切り＞)が異なります。ホストモードとオプションがすべて同じになるようポートを選択してください。
要因
-
対処
ホストモードとオプションがすべて同じになるようポートを選択してください。

KAIC15340-E
指定したホストグループの情報がほかのユーザーによって変更されたおそれがあります。いったん操作を中断し，再度操作を実行してください。
要因
-
対処
いったん操作を中断し，再度操作を実行してください。

KAIC15341-E
選択したボリュームに属するプールが縮小中のため，ゼロページを破棄できません。プールの縮小が完了したあと，再度実行してください。
要因
-
対処
プールの縮小が完了したあと，再度実行してください。

KAIC15342-E
プールを削除できません。ドライブタイプまたは回転数が異なるパリティグループが同じプールに混在しています。Element Managerで操作してください。
要因
ドライブタイプまたは回転数が異なるパリティグループが同じプールに混在しています。
対処
Element Managerで操作してください。

KAIC15343-E
プールを拡張できません。ドライブタイプまたは回転数が異なるパリティグループが同じプールに混在しています。Element Managerで操作してください。
要因
ドライブタイプまたは回転数が異なるパリティグループが同じプールに混在しています。
対処
Element Managerで操作してください。

KAIC15344-E
プールを縮小できません。ドライブタイプまたは回転数が異なるパリティグループが同じプールに混在しています。Element Managerで操作してください。
要因
ドライブタイプまたは回転数が異なるパリティグループが同じプールに混在しています。
対処
Element Managerで操作してください。

KAIC15345-E
選択したボリューム(＜LDEV Ids＞)は，状態が正常ではないため，プールを縮小できません。ボリュームを移動できない主な理由は次のとおりです。（1）最初にプールに追加したプールボリュームである。 （2）プールボリュームを移動するとプールのしきい値を超える。 （3）指定したボリュームはすでに移動中である。 （4）指定したボリュームはすでにプールボリュームではない。［リソース］タブのツリービューからDPプール名を再度選択し，［DPプールVol］タブの［移動可能］列から移動できる状態のボリュームを選択してください。
要因
ボリュームを移動できない主な理由は次のとおりです。（1）最初にプールに追加したプールボリュームである。 （2）プールボリュームを移動するとプールのしきい値を超える。 （3）指定したボリュームはすでに移動中である。 （4）指定したボリュームはすでにプールボリュームではない。
対処
［リソース］タブのツリービューからDPプール名を再度選択し，［DPプールVol］タブの［移動可能］列から移動できる状態のボリュームを選択してください。

KAIC15346-W
プールを縮小すると，使用率が使用率しきい値1を超えます。
要因
-
対処
-

KAIC15347-E
プールの使用率が使用率しきい値2を超えるため，プールを縮小できません。ほかのプールボリュームを選択して，プールから取り除くプールボリュームの容量を減らしてください。
要因
-
対処
ほかのプールボリュームを選択して，プールから取り除くプールボリュームの容量を減らしてください。

KAIC15348-W
プールを縮小すると，予約率が警告予約率を超えます。
要因
-
対処
-

KAIC15349-E
プールの予約率が最大予約率を超えるため，プールを縮小できません。縮小するボリューム容量を減らすか，最大予約率を変更してください。
要因
-
対処
縮小するボリューム容量を減らすか，最大予約率を変更してください。

KAIC15350-E
ボリューム(＜LDEV ID＞)は指定できません。Data Retention Utilityで，Protectの属性を持つボリュームは割り当てを変更できません。指定を見直してください。
要因
Data Retention Utilityで，Protectの属性を持つボリュームは割り当てを変更できません。
対処
指定を見直してください。

KAIC15351-E
ボリューム(＜LDEV IDs＞)は指定できません。パスが設定されているボリュームは削除できません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
パスが設定されているボリュームは削除できません。
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15352-E
ボリューム(＜LDEV IDs＞)は指定できません。コピーペアを構成しているボリュームは削除できません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
コピーペアを構成しているボリュームは削除できません。
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15353-E
ボリューム(＜LDEV IDs＞)は指定できません。LUSEを構成しているボリュームは削除できません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
LUSEを構成しているボリュームは削除できません。
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15354-E
ボリューム(＜LDEV IDs＞)は指定できません。ボリュームマイグレーションの予約ボリュームは削除できません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
ボリュームマイグレーションの予約ボリュームは削除できません。
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15355-E
ボリューム(＜LDEV IDs＞)は指定できません。Data Retention UtilityでProtect属性またはReadOnly属性が設定されているボリュームは削除できません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
Data Retention UtilityでProtect属性またはReadOnly属性が設定されているボリュームは削除できません。
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15356-E
ボリューム(＜LDEV IDs＞)は指定できません。コマンドデバイスに設定されているボリュームは削除できません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
コマンドデバイスに設定されているボリュームは削除できません。
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15357-E
ボリューム(＜LDEV IDs＞)は指定できません。Quorumディスクに設定されているボリュームは削除できません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
Quorumディスクに設定されているボリュームは削除できません。
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15358-E
ボリューム(＜LDEV IDs＞)は指定できません。Inquiry制御が設定されているボリュームは削除できません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
Inquiry制御が設定されているボリュームは削除できません。
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15359-E
ボリューム(＜LDEV IDs＞)は指定できません。Replication制御が設定されているボリュームは削除できません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
Replication制御が設定されているボリュームは削除できません。
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15360-E
ボリューム(＜LDEV IDs＞)は指定できません。DM-LUに設定されているボリュームは削除できません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
DM-LUに設定されているボリュームは削除できません。
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15361-E
ボリューム(＜LDEV IDs＞)は指定できません。外部ボリュームは削除できません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
外部ボリュームは削除できません。
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15362-W
指定した仮想ボリュームと同じパリティグループ上に次の仮想ボリュームがあります。(＜LDEV IDs＞)これらの仮想ボリュームも同時に削除されます。
要因
-
対処
-

KAIC15363-E
ボリューム(＜LDEV IDs＞)は指定できません。プールボリュームは削除できません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
プールボリュームは削除できません。
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15364-E
指定したストレージシステムの構成は，すでにあります。ホスト，ポート，およびボリュームの組み合わせを確認してください。
要因
-
対処
ホスト，ポート，およびボリュームの組み合わせを確認してください。

KAIC15365-E
ホストグループ名に同じ名前(＜ホストグループ名カンマ区切り＞)が指定されています。異なるホストグループ名を指定してください。
要因
-
対処
異なるホストグループ名を指定してください。

KAIC15366-E
ホストグループまたはiSCSIターゲットを削除できません。割り当てを解除したあとのホストグループまたはiSCSIターゲット(＜ホストグループまたはiSCSIターゲットカンマ区切り＞)にパスが残っています。タスクを開始する前に，ホストグループまたはiSCSIターゲットにボリュームが割り当てられたおそれがあります。ホストグループまたはiSCSIターゲットに割り当てられたボリュームを確認したあと，必要に応じて再度割り当てを解除してください。
要因
割り当てを解除したあとのホストグループまたはiSCSIターゲット(＜ホストグループまたはiSCSIターゲットカンマ区切り＞)にパスが残っています。タスクを開始する前に，ホストグループまたはiSCSIターゲットにボリュームが割り当てられたおそれがあります。
対処
ホストグループまたはiSCSIターゲットに割り当てられたボリュームを確認したあと，必要に応じて再度割り当てを解除してください。

KAIC15367-E
指定したユーザグループ名はすでに使用されています。
要因
-
対処
-

KAIC15368-E
ファイルサーバ管理画面を起動するためのURL情報を取得できませんでした。ファイルサーバ管理画面を起動し直し，ファイルサーバを更新してください。
要因
-
対処
ファイルサーバ管理画面を起動し直し，ファイルサーバを更新してください。

KAIC15369-E
リソースグループの作成に失敗しました。いったん操作を終了して，サーバの状態を確認してください。(保守情報=＜保守情報＞)
要因
-
対処
いったん操作を終了して，サーバの状態を確認してください。(保守情報=＜保守情報＞)

KAIC15370-E
リソースグループの作成に失敗しました。対象のストレージシステムに登録できるリソースがありません。いったん操作を終了して，対象のストレージシステムに登録できるリソースが存在するか確認してください。
要因
対象のストレージシステムに登録できるリソースがありません。
対処
いったん操作を終了して，対象のストレージシステムに登録できるリソースが存在するか確認してください。

KAIC15371-W
LUSEボリュームが選択されています。選択したLUSEボリュームを構成するすべてのボリュームが同時に登録されます。
要因
-
対処
-

KAIC15372-W
プールボリュームが選択されています。同じプールを構成するすべてのボリュームも登録されます。
要因
-
対処
-

KAIC15373-E
ビルトインリソースグループはこの操作を実行できません。ビルトインリソースグループ以外のリソースグループを選択してください。
要因
-
対処
ビルトインリソースグループ以外のリソースグループを選択してください。

KAIC15375-E
指定した＜リソース種別＞(＜リソース名＞)に対して，この操作を実行する権限がありません。指定内容が正しいか確認してください。
要因
-
対処
指定内容が正しいか確認してください。

KAIC15376-E
使用できるLDEV IDが不足しています。リソースグループにLDEV IDを登録してください。
要因
-
対処
リソースグループにLDEV IDを登録してください。

KAIC15377-E
ポート(＜ポート名＞)に使用できるホストグループ番号がありません。リソースグループにホストグループ番号を登録してください。
要因
-
対処
リソースグループにホストグループ番号を登録してください。

KAIC15378-E
ポート(＜ポート名＞)を使用できません。権限のないホストグループ番号(＜ホストグループ番号＞)を使用してWWN(＜WWN＞)にボリュームが割り当てられています。ホストグループ番号(＜ホストグループ番号＞)をリソースグループに登録するか，別のポートを使用してください。
要因
権限のないホストグループ番号(＜ホストグループ番号＞)を使用してWWN(＜WWN＞)にボリュームが割り当てられています。
対処
ホストグループ番号(＜ホストグループ番号＞)をリソースグループに登録するか，別のポートを使用してください。

KAIC15379-E
選択したタスク(＜操作権限のないタスクの名前(カンマ区切り)＞)に対して，操作に必要な権限がありません。タスクを登録したユーザー，またはAll ResourcesにModify権限があるユーザーで操作してください。
要因
-
対処
タスクを登録したユーザー，またはAll ResourcesにModify権限があるユーザーで操作してください。

KAIC15380-E
選択したタスク(＜操作権限のないタスクの名前(カンマ区切り)＞)に対して，詳細情報の参照に必要な権限がありません。タスクを登録したユーザー，またはAll ResourcesにModify権限があるユーザーで操作してください。
要因
-
対処
タスクを登録したユーザー，またはAll ResourcesにModify権限があるユーザーで操作してください。

KAIC15381-E
ストレージシステム(＜アラート削除権限のないストレージの名前(カンマ区切り)＞)のアラートの削除に必要な権限がありません。ストレージシステムの属するリソースグループにModify権限があるユーザー，またはAll ResourcesにModify権限があるユーザーで操作してください。
要因
-
対処
ストレージシステムの属するリソースグループにModify権限があるユーザー，またはAll ResourcesにModify権限があるユーザーで操作してください。

KAIC15382-E
アラートが見つかりません。アラートが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了し，画面を更新してください。必要に応じて，もう一度操作をやりなおしてください。
要因
アラートが削除されたおそれがあります。
対処
いったん操作を終了し，画面を更新してください。必要に応じて，もう一度操作をやりなおしてください。

KAIC15383-E
プールを拡張できません。ドライブタイプが異なるパリティグループを同じプールに混在できません。ドライブタイプが同じパリティグループを選択してください。
要因
ドライブタイプが異なるパリティグループを同じプールに混在できません。
対処
ドライブタイプが同じパリティグループを選択してください。

KAIC15384-E
プールを拡張できません。内部パリティグループと外部パリティグループを同じプールに混在できません。選択したプールを構成するパリティグループと同じ構成のパリティグループを選択してください。
要因
内部パリティグループと外部パリティグループを同じプールに混在できません。
対処
選択したプールを構成するパリティグループと同じ構成のパリティグループを選択してください。

KAIC15385-E
プールを拡張できません。混在可否が不可のプールに，内部パリティグループと外部パリティグループを混在できません。選択したプールを構成するパリティグループと同じ構成のパリティグループを選択してください。
要因
混在可否が不可のプールに，内部パリティグループと外部パリティグループを混在できません。
対処
選択したプールを構成するパリティグループと同じ構成のパリティグループを選択してください。

KAIC15386-E
プールを拡張できません。キャッシュモードが有効な外部パリティグループと無効な外部パリティグループを同じプールに混在できません。選択したプールの外部パリティグループと同じキャッシュモードの外部パリティグループを選択してください。
要因
キャッシュモードが有効な外部パリティグループと無効な外部パリティグループを同じプールに混在できません。
対処
選択したプールの外部パリティグループと同じキャッシュモードの外部パリティグループを選択してください。

KAIC15387-E
プールを作成できません。内部パリティグループと，キャッシュモードが無効な外部パリティグループを同じプールに混在できません。選択するパリティグループを見直してください。
要因
内部パリティグループと，キャッシュモードが無効な外部パリティグループを同じプールに混在できません。
対処
選択するパリティグループを見直してください。

KAIC15388-E
プールを拡張できません。内部パリティグループと，キャッシュモードが無効な外部パリティグループを同じプールに混在できません。選択するパリティグループを見直してください。
要因
内部パリティグループと，キャッシュモードが無効な外部パリティグループを同じプールに混在できません。
対処
選択するパリティグループを見直してください。

KAIC15389-E
プールを作成できません。内部ボリュームと，キャッシュモードが無効な外部ボリュームを同じプールに混在できません。選択するボリュームを見直してください。
要因
内部ボリュームと，キャッシュモードが無効な外部ボリュームを同じプールに混在できません。
対処
選択するボリュームを見直してください。

KAIC15390-E
RAID1のパリティグループとRAID1以外のパリティグループを同じプールに混在できません。プールを構成するパリティグループのRAIDレベルは，RAID1で統一するか，RAID1以外で構成するかのどちらかにしてください。
要因
-
対処
プールを構成するパリティグループのRAIDレベルは，RAID1で統一するか，RAID1以外で構成するかのどちらかにしてください。

KAIC15391-E
ドライブタイプと回転数が同じで，RAIDレベルだけが異なるパリティグループを同じプールに混在できません。選択するパリティグループを見直してください。
要因
-
対処
選択するパリティグループを見直してください。

KAIC15392-W
プールを構成するパリティグループに，ドライブタイプ，回転数，RAIDレベル，または内部および外部パリティグループの組み合わせのうち，3種類が混在しています。
要因
-
対処
-

KAIC15393-E
プールを構成するパリティグループに，ドライブタイプ，回転数，RAIDレベル，または内部および外部パリティグループの組み合わせのうち，4種類以上を混在できません。プールを構成するパリティグループの組み合わせが3種類以下になるように，選択するパリティグループを見直してください。
要因
-
対処
プールを構成するパリティグループの組み合わせが3種類以下になるように，選択するパリティグループを見直してください。

KAIC15394-W
ドライブタイプ，回転数，RAIDレベル，または内部および外部パリティグループの組み合わせが混在しているプールが選択されています。
要因
-
対処
-

KAIC15395-E
MF-HDPプール(＜プールID＞)は指定できません。MF-HDPプールに対して，この操作は実行できません。指定を見直してください。
要因
MF-HDPプールに対して，この操作は実行できません。
対処
指定を見直してください。

KAIC15396-E
選択したストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)に対して，操作に必要な権限(＜権限＞)がありません。ほかのストレージシステムを指定してください。
要因
-
対処
ほかのストレージシステムを指定してください。

KAIC15397-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)に対して，操作に必要な権限(＜権限＞)がありません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15398-E
選択したプール(＜プールID＞)に対して，操作に必要な権限(＜権限＞)がありません。ほかのプールを指定してください。
要因
-
対処
ほかのプールを指定してください。

KAIC15399-E
選択したボリュームは，プールボリュームに使用できません。異なるリソースグループのボリュームを同じプールに混在できません。同じリソースグループのボリュームを選択してください。
要因
異なるリソースグループのボリュームを同じプールに混在できません。
対処
同じリソースグループのボリュームを選択してください。

KAIC15400-E
プールを作成できません。ストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)には，プールボリュームに使用できるボリュームがありません。いったん操作を終了したあと，ストレージシステムの管理者に連絡してください。
要因
ストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)には，プールボリュームに使用できるボリュームがありません。
対処
いったん操作を終了したあと，ストレージシステムの管理者に連絡してください。

KAIC15401-E
選択したプール(＜プールID＞)に属するボリューム(＜LDEV ID＞)に対して，操作に必要な権限(＜権限＞)がありません。ほかのプールを指定してください。
要因
-
対処
ほかのプールを指定してください。

KAIC15402-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)が属するプール(＜プールID＞)に対して，操作に必要な権限(＜権限＞)がありません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15403-E
ストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)の更新に必要な権限がありません。ストレージシステムの属するリソースグループにModify権限があるユーザー，またはAll ResourcesにModify権限があるユーザーでストレージシステムの更新タスクを実行してください。
要因
-
対処
ストレージシステムの属するリソースグループにModify権限があるユーザー，またはAll ResourcesにModify権限があるユーザーでストレージシステムの更新タスクを実行してください。

KAIC15404-E
ストレージシステムの編集に必要な権限がありません。All ResourcesにModify権限があるユーザーでストレージシステムの編集タスクを実行してください。
要因
-
対処
All ResourcesにModify権限があるユーザーでストレージシステムの編集タスクを実行してください。

KAIC15405-E
RAID1のパリティグループとRAID1以外のパリティグループを混在可否が不可のプールに混在できません。選択するパリティグループを見直してください。
要因
-
対処
選択するパリティグループを見直してください。

KAIC15406-E
使用できるポートがありません。リソースグループにポートおよびホストグループ番号を登録してください。
要因
-
対処
リソースグループにポートおよびホストグループ番号を登録してください。

KAIC15407-E
選択したプールの情報が最新ではないおそれがあります。ストレージシステムの情報を更新してください。(ストレージシステム: ＜ストレージシステム名＞)
要因
-
対処
ストレージシステムの情報を更新してください。(ストレージシステム: ＜ストレージシステム名＞)

KAIC15408-E
ユーザーの情報を取得できませんでした。サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合は，サーバを起動してから再度操作してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合は，サーバを起動してから再度操作してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15410-E
ユーザーの情報を取得できませんでした。 (ユーザーID=＜ユーザーID＞)サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合は，サーバを起動してから再度操作してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合は，サーバを起動してから再度操作してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15411-E
ユーザーグループの情報を取得できませんでした。 (ユーザーグループID=＜ユーザーグループID＞)サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合は，サーバを起動してから再度操作してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合は，サーバを起動してから再度操作してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15412-E
ユーザーグループとリソースグループとロールの関連について，情報を取得できませんでした。
サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合は，サーバを起動してから再度操作してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合は，サーバを起動してから再度操作してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15413-E
アプリケーションの情報を取得できませんでした。 (アプリケーション=＜アプリケーション名＞)サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合は，サーバを起動してから再度操作してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合は，サーバを起動してから再度操作してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15414-E
ロールの情報を取得できませんでした。 (アプリケーション=＜アプリケーション名＞)サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合は，サーバを起動してから再度操作してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合は，サーバを起動してから再度操作してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15416-E
ユーザーグループが見つかりません。ユーザーグループが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了したあと，ユーザーグループを確認してください。
要因
ユーザーグループが削除されたおそれがあります。
対処
いったん操作を終了したあと，ユーザーグループを確認してください。

KAIC15418-E
ユーザーをユーザーグループに割り当てられません。ビルトインユーザーグループに属しているユーザーが選択されています。該当するユーザーをビルトインユーザーグループから削除したあと，ユーザーグループに割り当て直してください。
要因
ビルトインユーザーグループに属しているユーザーが選択されています。
対処
該当するユーザーをビルトインユーザーグループから削除したあと，ユーザーグループに割り当て直してください。

KAIC15420-W
同じストレージシステムから作成された複数のリソースグループに対して異なるロールが選択されています。選択したロールの中で最上位のロールがすべてのリソースグループに適用されます。
要因
-
対処
-

KAIC15421-E
ユーザーグループの作成に失敗しました。 (ユーザーグループ名=＜ユーザーグループ名＞)いったん操作を終了してください。サーバの状態を確認したあと，ユーザーグループを作成し直してください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。(保守情報=＜サーバメッセージ＞)
要因
-
対処
いったん操作を終了してください。サーバの状態を確認したあと，ユーザーグループを作成し直してください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。(保守情報=＜サーバメッセージ＞)

KAIC15422-E
ユーザーグループへのユーザー割り当てに失敗しました。 (ユーザーグループ名=＜ユーザーグループ名＞)いったん操作を終了してください。サーバの状態を確認したあと，ユーザーグループ編集ダイアログでユーザーグループにユーザーを割り当て直してください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。(保守情報=＜サーバメッセージ＞)
要因
-
対処
いったん操作を終了してください。サーバの状態を確認したあと，ユーザーグループ編集ダイアログでユーザーグループにユーザーを割り当て直してください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。(保守情報=＜サーバメッセージ＞)

KAIC15423-E
ユーザーグループへのリソースグループとロールの割り当てに失敗しました。いったん操作を終了してください。サーバの状態を確認したあと，ユーザーグループにリソースグループとロールを割り当て直してください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。(保守情報=＜サーバメッセージ＞)
要因
-
対処
いったん操作を終了してください。サーバの状態を確認したあと，ユーザーグループにリソースグループとロールを割り当て直してください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。(保守情報=＜サーバメッセージ＞)

KAIC15424-E
ユーザーグループ名または説明の編集に失敗しました。 (ユーザーグループ名=＜ユーザーグループ名＞)いったん操作を終了してサーバの状態を確認してから，ユーザーグループを編集し直してください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。(保守情報=＜サーバメッセージ＞)
要因
-
対処
いったん操作を終了してサーバの状態を確認してから，ユーザーグループを編集し直してください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。(保守情報=＜サーバメッセージ＞)

KAIC15430-E
ユーザーグループの削除に失敗しました。 (ユーザーグループ名=＜ユーザーグループ名＞)いったん操作を終了してください。サーバの状態を確認したあと，ユーザーグループを削除し直してください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
いったん操作を終了してください。サーバの状態を確認したあと，ユーザーグループを削除し直してください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15434-E
ユーザーグループの割り当てができませんでした。 (ユーザーID=＜ユーザーID＞)いったん操作を終了してください。サーバの状態を確認したあと，ユーザーグループにユーザーを登録し直してください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。(保守情報=＜サーバメッセージ＞)
要因
-
対処
いったん操作を終了してください。サーバの状態を確認したあと，ユーザーグループにユーザーを登録し直してください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。(保守情報=＜サーバメッセージ＞)

KAIC15435-E
リソースグループを編集できませんでした。 いったん操作を終了し，登録するリソースの状態を確認してください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
いったん操作を終了し，登録するリソースの状態を確認してください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15436-E
リソースグループを削除できませんでした。いったん操作を終了し，削除するリソースグループの状態を確認してください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
いったん操作を終了し，削除するリソースグループの状態を確認してください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15437-E
選択したリソースが見つかりません。選択したリソースはすでに削除されたか，ほかのリソースグループに登録されているおそれがあります。いったん操作を終了し，リソースの状態を確認してください。
要因
選択したリソースはすでに削除されたか，ほかのリソースグループに登録されているおそれがあります。
対処
いったん操作を終了し，リソースの状態を確認してください。

KAIC15438-E
選択したリソースは操作できません。選択したリソースはすでに登録が解除されたおそれがあります。いったん操作を終了し，リソースの登録状態を確認してください。
要因
選択したリソースはすでに登録が解除されたおそれがあります。
対処
いったん操作を終了し，リソースの登録状態を確認してください。

KAIC15439-E
＜リソースグループ名＞の削除に失敗しました。いったん操作を終了し，削除するリソースグループの状態を確認してください。
要因
-
対処
いったん操作を終了し，削除するリソースグループの状態を確認してください。

KAIC15440-E
リソースグループをユーザーグループに割り当てられません。All Resourcesとユーザー定義のリソースグループが混在しているか，または同じストレージシステムのデフォルトリソースグループとユーザー定義のリソースグループが混在しています。リソースグループを選択し直してください。
要因
All Resourcesとユーザー定義のリソースグループが混在しているか，または同じストレージシステムのデフォルトリソースグループとユーザー定義のリソースグループが混在しています。
対処
リソースグループを選択し直してください。

KAIC15441-E
使用可能なポートがありません。ポート，ホストグループ番号に対する権限がありません。ポート，ホストグループ番号をリソースグループに登録してください。
要因
ポート，ホストグループ番号に対する権限がありません。
対処
ポート，ホストグループ番号をリソースグループに登録してください。

KAIC15442-E
ストレージポート(＜ポート名＞)に新しいホストグループを作成できません。ストレージポートに対する権限がありません。ストレージポートをリソースグループに登録してください。
要因
ストレージポートに対する権限がありません。
対処
ストレージポートをリソースグループに登録してください。

KAIC15443-E
選択したタスク(＜操作権限のないタスクの名前(コンマ区切り)＞)に対して，操作に必要な権限がありません。タスクを登録したユーザー，またはAll ResourcesにAdmin権限があるユーザーで操作してください。
要因
-
対処
タスクを登録したユーザー，またはAll ResourcesにAdmin権限があるユーザーで操作してください。

KAIC15444-E
選択したタスク(＜操作権限のないタスクの名前＞)に対して，詳細情報の参照に必要な権限がありません。タスクを登録したユーザー，またはAll ResourcesにAdmin権限があるユーザーで操作してください。
要因
-
対処
タスクを登録したユーザー，またはAll ResourcesにAdmin権限があるユーザーで操作してください。

KAIC15445-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)が属するパリティグループ(＜パリティグループ名＞)に対して，操作に必要な権限(＜権限＞)がありません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15446-E
選択したユーザーに，別のユーザーグループに属しているユーザーがいます。別のユーザーグループからユーザーを削除して，再度ユーザーグループを割り当ててください。
要因
-
対処
別のユーザーグループからユーザーを削除して，再度ユーザーグループを割り当ててください。

KAIC15447-E
選択したパスを削除できません。ホストグループ番号(＜ホストグループ番号＞)に対する権限がありません。ホストグループ番号(＜ホストグループ番号＞)をリソースグループに登録してください。
要因
ホストグループ番号(＜ホストグループ番号＞)に対する権限がありません。
対処
ホストグループ番号(＜ホストグループ番号＞)をリソースグループに登録してください。

KAIC15448-E
ホストグループを作成できません。ストレージポート(＜ストレージポート名＞)に割り当てられるホストグループ番号が不足しています。ホストグループ番号をリソースグループに登録してください。
要因
ストレージポート(＜ストレージポート名＞)に割り当てられるホストグループ番号が不足しています。
対処
ホストグループ番号をリソースグループに登録してください。

KAIC15449-E
ユーザーグループにユーザーを追加できません。ビルトインユーザーグループを複数選択している，またはビルトインユーザーグループとユーザー定義のユーザーグループが混在しています。ユーザーグループを選択し直してください。
要因
ビルトインユーザーグループを複数選択している，またはビルトインユーザーグループとユーザー定義のユーザーグループが混在しています。
対処
ユーザーグループを選択し直してください。

KAIC15450-E
選択したパリティグループ(＜パリティグループ名＞)，または選択したパリティグループ(＜パリティグループ名＞)に属するボリュームに対して，操作に必要な権限(＜権限＞)がありません。ほかのパリティグループを指定してください。
要因
-
対処
ほかのパリティグループを指定してください。

KAIC15451-E
選択したプール(＜プールID＞)，または選択したプール(＜プールID＞)に属するボリュームに対して，操作に必要な権限(＜権限＞)がありません。ほかのプールを指定してください。
要因
-
対処
ほかのプールを指定してください。

KAIC15453-E
この論理グループには＜表示できる最大ボリューム数＞個以上のボリュームが含まれているため表示できません。ほかの論理グループを選択してください。
要因
-
対処
ほかの論理グループを選択してください。

KAIC15454-E
この論理グループは単一のプールに属するHDTボリューム以外を含むため表示できません。ほかの論理グループを選択するか，単一のプールに属するHDTボリュームのみを含むように論理グループの内容を変更してください。
要因
-
対処
ほかの論理グループを選択するか，単一のプールに属するHDTボリュームのみを含むように論理グループの内容を変更してください。

KAIC15455-E
ハードウェア階層の使用状況レポートの設定情報がデータベースにありません。ログインし直してください。(保守情報=＜見つからなかったエンティティ名＞)
要因
-
対処
ログインし直してください。(保守情報=＜見つからなかったエンティティ名＞)

KAIC15456-I
ホスト(＜ホスト名＞)が関連づけられたホストグループ(＜ホストグループ番号＞)には，ホスト名が不明なWWN(＜WWN＞)が含まれています。この操作を実行すると，ホスト名が不明なWWNからもボリュームの割り当てが解除されます。
要因
-
対処
-

KAIC15457-E
選択したボリュームは，ホストグループに割り当てられたボリュームの一部のため，割り当てを解除できません。操作対象のホスト（＜ホスト＞）がホストグループ（＜ホストグループ＞）に関連づいています。ボリュームの割り当てを解除するホストだけでなく，同じホストグループに関連づいたホストをすべて選択してください。または，ホストグループ（＜ホストグループ＞）を経由して割り当てられたすべてのボリュームの割り当てを解除してください。ボリューム（＜LDEV ID＞）に対して割り当てを解除する権限がない場合は，システム管理者に問い合わせてください。
要因
操作対象のホスト（＜ホスト＞）がホストグループ（＜ホストグループ＞）に関連づいています。
対処
ボリュームの割り当てを解除するホストだけでなく，同じホストグループに関連づいたホストをすべて選択してください。または，ホストグループ（＜ホストグループ＞）を経由して割り当てられたすべてのボリュームの割り当てを解除してください。ボリューム（＜LDEV ID＞）に対して割り当てを解除する権限がない場合は，システム管理者に問い合わせてください。

KAIC15458-E
選択したタスク(＜操作権限のないタスクの名前＞)に対して，詳細情報の参照に必要な権限がありません。タスクを登録したユーザー，またはストレージシステムの属するリソースグループかAll ResourcesにModify権限があるユーザーで操作してください。
要因
-
対処
タスクを登録したユーザー，またはストレージシステムの属するリソースグループかAll ResourcesにModify権限があるユーザーで操作してください。

KAIC15459-E
選択したパリティグループ(＜パリティグループ名＞)に対して，操作に必要な権限(＜権限＞)がありません。ほかのパリティグループを指定してください。
要因
-
対処
ほかのパリティグループを指定してください。

KAIC15460-E
選択したストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)のパリティグループに対して，操作に必要な権限(＜権限＞)がありません。ほかのストレージシステムを指定してください。
要因
-
対処
ほかのストレージシステムを指定してください。

KAIC15461-E
選択したストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)のプールに対して，操作に必要な権限(＜権限＞)がありません。ほかのストレージシステムを指定してください。
要因
-
対処
ほかのストレージシステムを指定してください。

KAIC15462-E
選択したストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)のパリティグループおよびプールに対して，操作に必要な権限(＜権限＞)がありません。ほかのストレージシステムを指定してください。
要因
-
対処
ほかのストレージシステムを指定してください。

KAIC15463-E
＜オブジェクト名＞の情報を取得できませんでした。＜オブジェクト名＞が削除されたおそれがあります。いったん操作を終了して，＜オブジェクト名＞を確認してください。
要因
＜オブジェクト名＞が削除されたおそれがあります。
対処
いったん操作を終了して，＜オブジェクト名＞を確認してください。

KAIC15464-E
指定したユーザーグループ名はすでに作成されています。(ユーザーグループ名=＜ユーザーグループ名＞)異なるユーザーグループ名を指定してください。
要因
-
対処
異なるユーザーグループ名を指定してください。

KAIC15465-E
ユーザーグループへのユーザー割り当てに失敗しました。 (ユーザーグループ名=＜ユーザーグループ名＞)ユーザーグループ，またはユーザーが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了したあと，ユーザーグループとユーザーを確認してください。
要因
ユーザーグループ，またはユーザーが削除されたおそれがあります。
対処
いったん操作を終了したあと，ユーザーグループとユーザーを確認してください。

KAIC15466-E
ユーザーグループへのリソースグループとロールの割り当てに失敗しました。(ユーザーグループ名=＜ユーザーグループ名＞)ユーザーグループ，またはリソースグループが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了したあと，ユーザーグループとリソースグループを確認してください。
要因
ユーザーグループ，またはリソースグループが削除されたおそれがあります。
対処
いったん操作を終了したあと，ユーザーグループとリソースグループを確認してください。

KAIC15467-E
ユーザーグループへのユーザー割り当て，または削除に失敗しました。 (ユーザーグループ名=＜ユーザーグループ名＞)ユーザーグループ，またはユーザーが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了したあと，ユーザーグループとユーザーを確認してください。(保守情報=＜サーバメッセージ＞)
要因
ユーザーグループ，またはユーザーが削除されたおそれがあります。
対処
いったん操作を終了したあと，ユーザーグループとユーザーを確認してください。(保守情報=＜サーバメッセージ＞)

KAIC15469-E
ユーザーグループへのリソースグループとロールの割り当て，または削除に失敗しました。(ユーザーグループ名=＜ユーザーグループ名＞)ユーザーグループ，またはリソースグループが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了したあと，ユーザーグループとリソースグループを確認してください。
要因
ユーザーグループ，またはリソースグループが削除されたおそれがあります。
対処
いったん操作を終了したあと，ユーザーグループとリソースグループを確認してください。

KAIC15470-E
ユーザーグループへのリソースグループとロールの割り当て，または削除に失敗しました。(ユーザーグループ名=＜ユーザーグループ名＞)いったん操作を終了してください。サーバの状態を確認したあと，ユーザーグループ編集ダイアログでユーザーグループにリソースグループを設定し直してください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。(保守情報=＜サーバメッセージ＞)
要因
-
対処
いったん操作を終了してください。サーバの状態を確認したあと，ユーザーグループ編集ダイアログでユーザーグループにリソースグループを設定し直してください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。(保守情報=＜サーバメッセージ＞)

KAIC15471-E
ユーザーグループの編集に失敗しました。 (ユーザーグループ名=＜ユーザーグループ名＞)いったん操作を終了してください。サーバの状態を確認したあと，ユーザーグループを編集し直してください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。(保守情報=＜サーバメッセージ＞)
要因
-
対処
いったん操作を終了してください。サーバの状態を確認したあと，ユーザーグループを編集し直してください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。(保守情報=＜サーバメッセージ＞)

KAIC15472-E
ユーザーグループの割り当てができませんでした。 (ユーザーID=＜ユーザーID＞)ユーザーグループ，またはユーザーが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了したあと，ユーザーグループとユーザーを確認してください。
要因
ユーザーグループ，またはユーザーが削除されたおそれがあります。
対処
いったん操作を終了したあと，ユーザーグループとユーザーを確認してください。

KAIC15473-E
ユーザーグループの情報を取得できませんでした。サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合は，サーバを起動してから再度操作してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合は，サーバを起動してから再度操作してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15474-E
指定したパスをポート(＜ポート名＞)に設定できません。ホストグループ番号(＜ホストグループ番号＞)に対する権限がありません。ホストグループ番号(＜ホストグループ番号＞)をリソースグループに登録してください。
要因
ホストグループ番号(＜ホストグループ番号＞)に対する権限がありません。
対処
ホストグループ番号(＜ホストグループ番号＞)をリソースグループに登録してください。

KAIC15475-E
リソースグループの作成に失敗しました。いったん操作を終了して，サーバの状態を確認してください。(完了=＜成功＞，失敗=＜失敗＞，未実行=＜未実行＞，保守情報=＜サーバメッセージ＞)
要因
-
対処
いったん操作を終了して，サーバの状態を確認してください。(完了=＜成功＞，失敗=＜失敗＞，未実行=＜未実行＞，保守情報=＜サーバメッセージ＞)

KAIC15476-E
リソースグループを編集できませんでした。 いったん操作を終了して，サーバの状態を確認してください。(完了=＜成功＞，失敗=＜失敗＞，未実行=＜未実行＞，保守情報=＜サーバメッセージ＞)
要因
-
対処
いったん操作を終了して，サーバの状態を確認してください。(完了=＜成功＞，失敗=＜失敗＞，未実行=＜未実行＞，保守情報=＜サーバメッセージ＞)

KAIC15477-E
プールを作成できません。ドライブタイプ，ドライブ回転数，またはチップタイプが異なるパリティグループを同じプールに混在させることはできません。チップタイプが識別できる装置の場合は，パリティグループ一覧にチップタイプ列が表示されます。識別できない場合は，チップタイプ列が表示されません。ドライブタイプ，ドライブ回転数，およびチップタイプが同じパリティグループを選択してください。
要因
ドライブタイプ，ドライブ回転数，またはチップタイプが異なるパリティグループを同じプールに混在させることはできません。チップタイプが識別できる装置の場合は，パリティグループ一覧にチップタイプ列が表示されます。識別できない場合は，チップタイプ列が表示されません。
対処
ドライブタイプ，ドライブ回転数，およびチップタイプが同じパリティグループを選択してください。

KAIC15478-E
プールを拡張できません。ドライブタイプ，ドライブ回転数，またはチップタイプが異なるパリティグループを同じプールに混在させることはできません。チップタイプが識別できる装置の場合は，パリティグループ一覧にチップタイプ列が表示されます。識別できない場合は，チップタイプ列が表示されません。ドライブタイプ，ドライブ回転数，およびチップタイプが同じパリティグループを選択してください。
要因
ドライブタイプ，ドライブ回転数，またはチップタイプが異なるパリティグループを同じプールに混在させることはできません。チップタイプが識別できる装置の場合は，パリティグループ一覧にチップタイプ列が表示されます。識別できない場合は，チップタイプ列が表示されません。
対処
ドライブタイプ，ドライブ回転数，およびチップタイプが同じパリティグループを選択してください。

KAIC15479-I
Device Managerがサポートしていないドライブが含まれています。Device Managerがサポートしていないドライブは，プールの作成に使用できません。Device Managerがサポートしているドライブタイプについては，顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。
要因
Device Managerがサポートしていないドライブは，プールの作成に使用できません。
対処
Device Managerがサポートしているドライブタイプについては，顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

KAIC15480-I
Device Managerがサポートしていないドライブが含まれています。Device Managerがサポートしていないドライブは，プールの拡張に使用できません。Device Managerがサポートしているドライブタイプについては，顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。
要因
Device Managerがサポートしていないドライブは，プールの拡張に使用できません。
対処
Device Managerがサポートしているドライブタイプについては，顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

KAIC15481-E
階層ポリシーを編集するには，次のリソースにAdmin またはModify権限が必要です。リソースに対する権限を確認してください。: ＜デバイス番号およびプールIDのリスト＞
要因
-
対処
リソースに対する権限を確認してください。

KAIC15482-E
ストレージシステムが階層ポリシー機能をサポートしていません。ストレージシステムのマイクロコードのバージョンを最新にしてください。
要因
-
対処
ストレージシステムのマイクロコードのバージョンを最新にしてください。

KAIC15483-E
HDTプールにハードウェア階層が一つしかないため，階層ポリシーの編集は不要です。
要因
-
対処
-

KAIC15484-E
DPボリュームに複数のストレージシステムのボリュームが混在しているため，階層ポリシーを編集できません。選択したボリュームを確認してください。
要因
-
対処
選択したボリュームを確認してください。

KAIC15485-E
DPボリュームはハードウェア階層数が異なるHDTプールから作成されているため，階層ポリシーを編集できません。選択したボリュームを確認してください。
要因
-
対処
選択したボリュームを確認してください。

KAIC15486-E
HDTプールから作成されたDPボリュームではないため，階層ポリシーを編集できません。選択したボリュームを確認してください。
要因
-
対処
選択したボリュームを確認してください。

KAIC15487-E
論理グループに階層ポリシー機能をサポートしているストレージシステムのボリュームが含まれていません。選択した論理グループを確認してください。
要因
-
対処
選択した論理グループを確認してください。

KAIC15488-E
ボリューム(＜DevNums＞)の階層ポリシーの編集に失敗しました。選択したボリュームはほかのタスクで使用中か，削除されたおそれがあります。ダイアログを閉じて，[リソース]タブからボリュームの状態を確認してください。
要因
選択したボリュームはほかのタスクで使用中か，削除されたおそれがあります。
対処
ダイアログを閉じて，[リソース]タブからボリュームの状態を確認してください。

KAIC15490-E
ボリューム(＜DevNums＞)の階層ポリシーの編集に失敗しました。ハードウェア階層の構成が変更されています。階層ポリシーを編集し直してください。
要因
ハードウェア階層の構成が変更されています。
対処
階層ポリシーを編集し直してください。

KAIC15491-W
HDTプールのハードウェア階層数を変更すると，DPボリュームの階層ポリシーの設定が自動的に変更されます。タスクが完了したあと，DPボリュームの階層ポリシーの設定を確認してください。
要因
-
対処
タスクが完了したあと，DPボリュームの階層ポリシーの設定を確認してください。

KAIC15492-E
履歴レポートダイアログを起動できません。選択したリソースはラウンチ先で管理されていません。
要因
-
対処
選択したリソースはラウンチ先で管理されていません。

KAIC15493-I
指定したLUNパス数が，ホスト＜ホスト名＞またはストレージシステムの推奨可能なポート数を超えています。［LUNパス］テーブルには，ホストまたはストレージシステムの推奨可能なポート数と同じ数のパスを表示しています。必要に応じて手動でパスを編集してください。
要因
-
対処
必要に応じて手動でパスを編集してください。

KAIC15494-E
論理グループ(＜論理グループ名＞)はフォルダです。ボリュームまたはホストの論理グループを選んでください。
要因
-
対処
ボリュームまたはホストの論理グループを選んでください。

KAIC15495-E
モニタリングスケジュール用のテンプレート名(＜テンプレート名＞)は既に利用されています。名前を変更し，再実行してください。
要因
-
対処
名前を変更し，再実行してください。

KAIC15496-E
モニタリングスケジュールテンプレートの適用に失敗しました(＜テンプレート名＞)。Device Manager サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合は，サーバを起動したあとに再度操作を実行してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
Device Manager サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合は，サーバを起動したあとに再度操作を実行してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15497-E
複数のストレージシステムに属するプールに対して，この操作を実行できません。同じストレージシステムのプールを選択してください。
要因
-
対処
同じストレージシステムのプールを選択してください。

KAIC15499-E
ストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)のマイクロコードのバージョンが70-02-00-00/00未満のため，この操作を実行できません。マイクロコードのバージョンを70-02-00-00/00以上にアップデートしてください。
要因
-
対処
マイクロコードのバージョンを70-02-00-00/00以上にアップデートしてください。

KAIC15500-E
プール(＜プールID＞)はHDTプールではないため，この操作を実行できません。HDTプールを選択してください。
要因
-
対処
HDTプールを選択してください。

KAIC15501-E
階層管理の設定が手動ではないHDTプール(＜プールID＞)に対して，この操作を実行できません。HDTプールの階層管理の設定を手動にしてください。
要因
-
対処
HDTプールの階層管理の設定を手動にしてください。

KAIC15502-E
ハードウェア階層が一つのプール(＜プールID＞)に対して，この操作を実行できません。ハードウェア階層が二つ以上あるプールを選択してください。
要因
-
対処
ハードウェア階層が二つ以上あるプールを選択してください。

KAIC15503-E
プール(＜プールID＞)に対して，この操作を実行できませんでした。タスクの詳細情報を確認してください。
要因
-
対処
タスクの詳細情報を確認してください。

KAIC15504-E
選択した複数のDPボリュームに，複数のHDTプールのボリュームが混在しているため，階層ポリシーを編集できません。選択したボリュームを確認したあと，再度階層ポリシー編集を行ってください。
要因
-
対処
選択したボリュームを確認したあと，再度階層ポリシー編集を行ってください。

KAIC15505-E
論理グループにHDTプールのDPボリュームが含まれていないため，階層ポリシーを編集できません。選択した論理グループを確認してください。
要因
-
対処
選択した論理グループを確認してください。

KAIC15506-E
指定した容量の値が範囲外です。容量は＜最大容量＞以内で指定してください。
要因
-
対処
容量は＜最大容量＞以内で指定してください。

KAIC15507-E
次の理由でタスクの実行に失敗しました。(＜メッセージ＞)階層ポリシーの編集タスクを再度実行してください。
要因
-
対処
階層ポリシーの編集タスクを再度実行してください。

KAIC15508-E
LUNセキュリティが無効なポート(＜ポート＞)に対するパス編集はできません。ボリュームを選択しなおしてください。
要因
-
対処
ボリュームを選択しなおしてください。

KAIC15509-E
指定したモニタリングスケジュールのテンプレートはすでに削除されています。
要因
-
対処
-

KAIC15510-E
指定したテンプレート名はすでに使用されています。重複しないテンプレート名に変更してください。
要因
-
対処
重複しないテンプレート名に変更してください。

KAIC15511-E
ボリュームを作成できません。指定した容量でボリュームを作成すると，プールの予約率が最大予約率を超えます。作成するボリュームの容量を減らすか，最大予約率を変更してください。
要因
指定した容量でボリュームを作成すると，プールの予約率が最大予約率を超えます。
対処
作成するボリュームの容量を減らすか，最大予約率を変更してください。

KAIC15512-E
モニタリングまたは再配置を停止できませんでした。モニタリングスケジュールのテンプレート（＜テンプレート名＞）を再度削除してください。(保守情報=＜保守情報＞)
要因
-
対処
モニタリングスケジュールのテンプレート（＜テンプレート名＞）を再度削除してください。

KAIC15513-E
モニタリングまたは再配置を停止できませんでした。DPプール一覧で階層管理カラムを確認し，＜テンプレート名＞のプールのモニタリングまたは再配置を停止してください。(保守情報=＜保守情報＞)
要因
-
対処
DPプール一覧で階層管理カラムを確認し，＜テンプレート名＞のプールのモニタリングまたは再配置を停止してください。(保守情報=＜保守情報＞)

KAIC15514-E
指定した条件に合うボリュームが多過ぎます。(件数: ＜件数＞，上限値: ＜上限値＞)指定した条件に合うボリュームの数が少なくなるように，条件を指定し直してください。
要因
-
対処
指定した条件に合うボリュームの数が少なくなるように，条件を指定し直してください。

KAIC15515-I
指定した期間の性能情報はありません。(ホスト名=＜ホスト名＞)
要因
-
対処
-

KAIC15516-E
指定したストレージシステムを，＜プロダクト名＞が監視していません。指定したストレージシステムを，＜プロダクト名＞が監視しているか確認したあと，再実行してください。
要因
-
対処
指定したストレージシステムを，＜プロダクト名＞が監視しているか確認したあと，再実行してください。

KAIC15517-I
指定した期間の性能情報がありません。
要因
-
対処
-

KAIC15518-E
ファイルサーバが見つかりません。ファイルサーバが削除されたおそれがあります。ファイルサーバ一覧を再表示して，対象のファイルサーバがあるか確認してください。
要因
ファイルサーバが削除されたおそれがあります。
対処
ファイルサーバ一覧を再表示して，対象のファイルサーバがあるか確認してください。

KAIC15519-E
ファイルシステムが見つかりません。ファイルシステムが削除されたおそれがあります。ファイルシステム一覧を再表示して，対象のファイルシステムがあるか確認してください。
要因
ファイルシステムが削除されたおそれがあります。
対処
ファイルシステム一覧を再表示して，対象のファイルシステムがあるか確認してください。

KAIC15520-E
共有が見つかりません。共有が削除されたおそれがあります。共有一覧を再表示して，対象の共有があるか確認してください。
要因
共有が削除されたおそれがあります。
対処
共有一覧を再表示して，対象の共有があるか確認してください。

KAIC15521-E
LUSEを構成できるボリュームの数は最大＜ボリューム最大個数＞個です。ボリュームの数を＜ボリューム最大個数＞個以下に減らしてください。
要因
-
対処
ボリュームの数を＜ボリューム最大個数＞個以下に減らしてください。

KAIC15522-E
LUSEのサイズは＜ボリューム最大個数＞以下にする必要があります。LUSEのサイズが＜ボリューム最大個数＞以下になるようにボリュームの数を減らしてください。
要因
-
対処
LUSEのサイズが＜ボリューム最大個数＞以下になるようにボリュームの数を減らしてください。

KAIC15523-E
ファイルサーバ管理画面を起動できません。ファイルサーバ管理ソフトウェアのURLの設定が誤っているおそれがあります。Hitachi Command Suiteの管理サーバと同じIPアドレス（ホスト名）が，URLに設定されていることを確認してください。
要因
ファイルサーバ管理ソフトウェアのURLの設定が誤っているおそれがあります。
対処
Hitachi Command Suiteの管理サーバと同じIPアドレス（ホスト名）が，URLに設定されていることを確認してください。

KAIC15524-E
Device Managerからの起動をサポートしていないバージョンのファイルサーバ管理ソフトウェアです。ファイルサーバ管理ソフトウェアのバージョンを確認してください。
要因
-
対処
ファイルサーバ管理ソフトウェアのバージョンを確認してください。

KAIC15525-E
ファイルサーバ管理画面を起動する権限がありません。ファイルサーバ管理ソフトウェアのModify権限を持つユーザーで起動してください。
要因
-
対処
ファイルサーバ管理ソフトウェアのModify権限を持つユーザーで起動してください。

KAIC15526-E
指定したパリティグループ番号(パリティグループ番号=＜パリティグループ番号＞)はすでに使用されています。ほかのパリティグループ番号を指定してください。
要因
-
対処
ほかのパリティグループ番号を指定してください。

KAIC15527-E
パリティグループを作成できません。パリティグループを作成できるストレージシステムがありません。
要因
パリティグループを作成できるストレージシステムがありません。
対処
-

KAIC15528-E
パリティグループを作成できません。パリティグループの数が上限値(上限値=＜パリティグループの最大数＞)に達しています。
要因
パリティグループの数が上限値(上限値=＜パリティグループの最大数＞)に達しています。
対処
-

KAIC15529-E
パリティグループを作成できません。パリティグループ作成に必要な数のドライブがありません。ドライブタイプ，回転数，フォームファクタ，および容量の同じドライブが2つ以上になるように，ドライブを追加してください。
要因
パリティグループ作成に必要な数のドライブがありません。
対処
ドライブタイプ，回転数，フォームファクタ，および容量の同じドライブが2つ以上になるように，ドライブを追加してください。

KAIC15530-E
指定されたパリティグループ番号の数が足りません。＜パリティグループ数＞個のパリティグループ番号を指定してください。
要因
-
対処
＜パリティグループ数＞個のパリティグループ番号を指定してください。

KAIC15531-E
パリティグループを作成できるドライブの組み合わせがありません。ドライブを追加してください。
要因
-
対処
ドライブを追加してください。

KAIC15532-E
パリティグループの作成に失敗しました(パリティグループ=＜パリティグループ番号＞)。各パリティグループのタスクの詳細を確認してください。
要因
-
対処
各パリティグループのタスクの詳細を確認してください。

KAIC15533-E
パリティグループを削除できません。選択したパリティグループ(＜パリティグループ＞)がありません。ストレージシステムの情報を更新してください。
要因
選択したパリティグループ(＜パリティグループ＞)がありません。
対処
ストレージシステムの情報を更新してください。

KAIC15534-E
ストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)のパリティグループは削除できません。
要因
-
対処
-

KAIC15535-E
パリティグループを削除できません。異なるストレージシステムに属するパリティグループは一度に削除できません。(指定したストレージシステム=＜ストレージシステム名＞)同じストレージシステムに属するパリティグループを指定してください。
要因
異なるストレージシステムに属するパリティグループは一度に削除できません。(指定したストレージシステム=＜ストレージシステム名＞)
対処
同じストレージシステムに属するパリティグループを指定してください。

KAIC15536-E
パリティグループを削除できません。割り当て済みボリュームを含むパリティグループは削除できません。(パリティグループ=＜パリティグループ＞)。ボリュームの割り当てを解除してください。
要因
割り当て済みボリュームを含むパリティグループは削除できません。(パリティグループ=＜パリティグループ＞)。
対処
ボリュームの割り当てを解除してください。

KAIC15537-E
パリティグループを削除できません。 DPプールを構成するパリティグループは削除できません。(パリティグループ=＜パリティグループ＞)プールを削除または縮小してください。
要因
DPプールを構成するパリティグループは削除できません。(パリティグループ=＜パリティグループ＞)
対処
プールを削除または縮小してください。

KAIC15538-E
パリティグループを削除できません。パリティグループ(＜パリティグループ＞)を削除する権限がありません。All Resourcesまたはストレージシステムが属するリソースグループに，Modify権限があるユーザーが操作してください。
要因
パリティグループ(＜パリティグループ＞)を削除する権限がありません。
対処
All Resourcesまたはストレージシステムが属するリソースグループに，Modify権限があるユーザーが操作してください。

KAIC15539-E
パリティグループ(＜パリティグループ＞)はほかのタスクで使用されています。ほかのタスクが終了してから再度操作してください。
要因
-
対処
ほかのタスクが終了してから再度操作してください。

KAIC15540-W
選択したパリティグループ(＜パリティグループ＞)にボリュームがあります。パリティグループを削除すると，ボリューム内のデータはすべて削除され，復元できなくなります。
要因
-
対処
-

KAIC15541-E
パリティグループを削除できません。選択したパリティグループ(＜パリティグループ＞)にコマンドデバイスが含まれています。
要因
選択したパリティグループ(＜パリティグループ＞)にコマンドデバイスが含まれています。
対処
-

KAIC15542-E
パリティグループを削除できません。選択したパリティグループ(＜パリティグループ＞)にはDMLUが含まれます。ほかのパリティグループを選択してください。
要因
選択したパリティグループ(＜パリティグループ＞)にはDMLUが含まれます。
対処
ほかのパリティグループを選択してください。

KAIC15543-E
パリティグループを削除できません。選択したパリティグループ(＜パリティグループ＞)に，ペアが構成されたLUが含まれます。(ペア項目=＜LUペア名＞)ボリュームを確認してください。
要因
選択したパリティグループ(＜パリティグループ＞)に，ペアが構成されたLUが含まれます。(ペア項目=＜LUペア名＞)
対処
ボリュームを確認してください。

KAIC15544-E
パリティグループの削除に失敗しました(パリティグループ=＜パリティグループ番号＞)。各パリティグループのタスクの詳細を確認してください。
要因
-
対処
各パリティグループのタスクの詳細を確認してください。

KAIC15545-E
ファイルサーバ管理画面を起動できません。選択したファイルサーバが，この操作をサポートしていないおそれがあります。この操作をサポートしているモデルか確認してください。
要因
選択したファイルサーバが，この操作をサポートしていないおそれがあります。
対処
この操作をサポートしているモデルか確認してください。

KAIC15546-E
パスが設定されていないボリュームは拡張できません。ボリュームを割り当てたあと，再度実行してください。
要因
-
対処
ボリュームを割り当てたあと，再度実行してください。

KAIC15547-E
このストレージシステムのマイクロコードは，パスが設定されているボリュームに対して，LUSEの操作をサポートしていません。ストレージシステムのマイクロコードのバージョンを最新にしてください。
要因
-
対処
ストレージシステムのマイクロコードのバージョンを最新にしてください。

KAIC15548-E
コマンドデバイスに設定されているボリュームではLUSEを作成できません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15549-E
ペアボリュームではLUSEを作成できません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15550-E
プールボリュームまたはDPボリュームではLUSEを作成できません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15551-E
ボリューム属性が「GUARD」のボリュームではLUSEを作成できません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15552-E
ボリューム属性が「POOL」のボリュームではLUSEを作成できません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15553-E
アクセス属性がRead/Write以外のボリュームではLUSEを作成できません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15554-E
マイグレーション用に予約されているボリュームではLUSEを作成できません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15555-E
システムディスクに設定されているボリュームではLUSEを作成できません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15556-E
オンデマンドデバイスボリュームではLUSEを作成できません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15557-E
ジャーナルボリュームではLUSEを作成できません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15558-E
Quorumディスクに設定されているボリュームではLUSEを作成できません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15559-E
RAID0のボリュームではLUSEを作成できません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15560-E
フォーマットされていない状態のボリュームではLUSEを作成できません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15561-E
ホストモードが"VMware"のボリュームは，LUSEを作成できません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15562-E
ホストモードが"Windows"のボリュームは，LUSEを作成できません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15563-E
Windows 2000，Windows Server 2003，Windows Server 2008(ホストモード2C)，VMWare(ホストモード21)，AIX5.2，およびAIX5.3以外に割り当てられているボリュームは拡張できません。パスのホストモードが(＜ホストモード＞)に設定されています。ほかのボリュームを指定してください。または，Windwos 2000，Windows Server 2003，およびWindows Server 2008の場合はパスのホストモードを2C(Windows Extension)に設定し，VMwareの場合はパスのホストモードを21(VMware Extension)に設定してください。
要因
パスのホストモードが(＜ホストモード＞)に設定されています。
対処
ほかのボリュームを指定してください。または，Windwos 2000，Windows Server 2003，およびWindows Server 2008の場合はパスのホストモードを2C(Windows Extension)に設定し，VMwareの場合はパスのホストモードを21(VMware Extension)に設定してください。

KAIC15564-E
Windows 2000, Windows Server 2003(ホストモード2C)，およびAIX5.2以外に割り当てられているボリュームは拡張できません。パスのホストモードが(＜ホストモード＞)に設定されています。ほかのボリュームを指定してください。または，Windwos 2000，およびWindows Server 2003の場合はパスのホストモードを2C(Windows Extension)に設定してください。
要因
パスのホストモードが(＜ホストモード＞)に設定されています。
対処
ほかのボリュームを指定してください。または，Windwos 2000，およびWindows Server 2003の場合はパスのホストモードを2C(Windows Extension)に設定してください。

KAIC15565-E
Windows 2000(ホストモード2C)，およびAIX5.3以外に割り当てられているボリュームは拡張できません。パスのホストモードが(＜ホストモード＞)に設定されています。ほかのボリュームを指定してください。または，Windows 2000の場合はパスのホストモードを2C(Windows Extension)に設定してください。
要因
パスのホストモードが(＜ホストモード＞)に設定されています。
対処
ほかのボリュームを指定してください。または，Windows 2000の場合はパスのホストモードを2C(Windows Extension)に設定してください。

KAIC15566-E
アクセス属性がRead/Write以外のLUSEは解除できません。アクセス属性を変更したあと，再度実行してください。
要因
-
対処
アクセス属性を変更したあと，再度実行してください。

KAIC15567-E
パスが設定されているLUSEは解除できません。LUSEの割り当てを解除したあと，再度実行してください。
要因
-
対処
LUSEの割り当てを解除したあと，再度実行してください。

KAIC15568-W
外部ストレージシステムが異なる，または外部ストレージシステムが不明なLUSEを作成しようとしています。複数の外部ストレージシステムが混在するLUSEは推奨しません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15569-E
パリティグループを作成できません。パリティグループ番号の上限値は＜上限値＞です。＜上限値＞以下の開始番号を指定してください。
要因
パリティグループ番号の上限値は＜上限値＞です。
対処
＜上限値＞以下の開始番号を指定してください。

KAIC15570-E
パリティグループ(＜パリティグループ＞)に含まれるボリュームは，ほかのタスクで使用されています。ほかのタスクが終了してから再度操作してください。
要因
-
対処
ほかのタスクが終了してから再度操作してください。

KAIC15571-E
LUSEボリュームではないボリューム(＜LDEV ID＞)が選択されています。LUSEボリュームを選択してください。
要因
-
対処
LUSEボリュームを選択してください。

KAIC15572-E
Element Managerを起動できませんでした。Device Manager CLIのAddURLLinkコマンドを使用して，Element ManagerのURLを設定してください。
要因
-
対処
Device Manager CLIのAddURLLinkコマンドを使用して，Element ManagerのURLを設定してください。

KAIC15573-E
パリティグループを削除できません。選択したパリティグループ(＜パリティグループ＞)に，＜LUプール名＞のプールボリュームが含まれます。ボリュームを確認してください。
要因
選択したパリティグループ(＜パリティグループ＞)に，＜LUプール名＞のプールボリュームが含まれます。
対処
ボリュームを確認してください。

KAIC15574-E
パリティグループを削除できません。選択したパリティグループ(＜パリティグループ＞)に，ほかのパリティグループのボリュームとLUSEを構成するボリュームが含まれています。ボリュームを確認してください。
要因
選択したパリティグループ(＜パリティグループ＞)に，ほかのパリティグループのボリュームとLUSEを構成するボリュームが含まれています。
対処
ボリュームを確認してください。

KAIC15575-E
パリティグループを作成できません。ストレージシステムに含まれるドライブの情報が最新ではありません。ストレージシステムの情報を更新してください。
要因
ストレージシステムに含まれるドライブの情報が最新ではありません。
対処
ストレージシステムの情報を更新してください。

KAIC15576-E
選択したボリュームは，iSCSIターゲットに割り当てられたボリュームの一部のため，割り当てを解除できません。操作対象のホスト（＜ホスト＞）がiSCSIターゲット（＜iSCSIターゲット＞）に関連づいています。ボリュームの割り当てを解除するホストだけでなく，同じiSCSIターゲットに関連づいたホストをすべて選択してください。または，iSCSIターゲット（＜iSCSIターゲット＞）を経由して割り当てられたすべてのボリュームの割り当てを解除してください。ボリューム（＜LDEV ID＞）に対して割り当てを解除する権限がない場合は，システム管理者に問い合わせてください。
要因
操作対象のホスト（＜ホスト＞）がiSCSIターゲット（＜iSCSIターゲット＞）に関連づいています。
対処
ボリュームの割り当てを解除するホストだけでなく，同じiSCSIターゲットに関連づいたホストをすべて選択してください。または，iSCSIターゲット（＜iSCSIターゲット＞）を経由して割り当てられたすべてのボリュームの割り当てを解除してください。ボリューム（＜LDEV ID＞）に対して割り当てを解除する権限がない場合は，システム管理者に問い合わせてください。

KAIC15577-E
選択したボリュームは，ホストグループまたはiSCSIターゲットに割り当てられたボリュームの一部のため，割り当てを解除できません。操作対象のホスト（＜ホスト＞）がホストグループ（＜ホストグループ＞）またはiSCSIターゲット（＜iSCSIターゲット＞）に関連づいています。ボリュームの割り当てを解除するホストだけでなく，同じホストグループに関連づいたホストをすべて選択してください。または，ホストグループ（＜ホストグループ＞）またはiSCSIターゲット（＜iSCSIターゲット＞）経由で割り当てられたすべてのボリュームの割り当てを解除してください。ボリューム（＜LDEV ID＞）に対して割り当てを解除する権限がない場合は，システム管理者に問い合わせてください。
要因
操作対象のホスト（＜ホスト＞）がホストグループ（＜ホストグループ＞）またはiSCSIターゲット（＜iSCSIターゲット＞）に関連づいています。
対処
ボリュームの割り当てを解除するホストだけでなく，同じホストグループに関連づいたホストをすべて選択してください。または，ホストグループ（＜ホストグループ＞）またはiSCSIターゲット（＜iSCSIターゲット＞）経由で割り当てられたすべてのボリュームの割り当てを解除してください。ボリューム（＜LDEV ID＞）に対して割り当てを解除する権限がない場合は，システム管理者に問い合わせてください。

KAIC15586-I
ホスト(＜ホスト名＞)が関連づけられたiSCSIターゲット(＜iSCSIターゲット＞)には，ホスト名が不明なホストポート(＜ホストポート＞)が含まれています。この操作を実行すると，ホスト名が不明なホストポートからもボリュームの割り当てが解除されます。
要因
-
対処
-

KAIC15587-I
ホスト(＜ホスト名＞)が関連づけられたホストグループ(＜ホストグループ＞)にホスト名が不明なホストポート(＜ホストグループのホストポート＞)含まれているか，ホスト(＜ホスト名＞)が関連づけられたiSCSIターゲット(＜iSCSIターゲット＞)にホスト名が不明なホストポート(＜iSCSIターゲットのホストポート＞)が含まれています。この操作を実行すると，ホスト名が不明なホストポートからもボリュームの割り当てが解除されます。
要因
-
対処
-

KAIC15588-E
プールボリュームをフォーマットできませんでした。（LDEV ID:＜LDEV ID＞）ボリュームが削除されたおそれがあります。対象のストレージシステムの情報を更新して，リソースを確認してください。
要因
ボリュームが削除されたおそれがあります。
対処
対象のストレージシステムの情報を更新して，リソースを確認してください。

KAIC15589-E
プールボリュームをフォーマットできませんでした。（LDEV ID:＜LDEV ID＞）フォーマットできなかった，またはボリュームの状態が変更されたおそれがあります。対象のストレージシステムの情報を更新して，リソースを確認してください。
要因
フォーマットできなかった，またはボリュームの状態が変更されたおそれがあります。
対処
対象のストレージシステムの情報を更新して，リソースを確認してください。

KAIC15590-E
メインフレームボリュームではLUSEを作成できません。ほかのボリュームを指定してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15591-E
参考ボリューム(＜LDEV ID＞)はLUNセキュリティが有効なストレージポートと，LUNセキュリティが無効なストレージポートに同時に割り当てられているため，類似ボリューム割り当てを実行できません。同じLUNセキュリティのストレージポートに割り当てられているボリュームを選択してください。
要因
-
対処
同じLUNセキュリティのストレージポートに割り当てられているボリュームを選択してください。

KAIC15592-E
参考ボリューム(＜LDEV ID＞)はホストに割り当てられていないため類似ボリューム割り当てを実行できません。ホストに割り当てられているボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ホストに割り当てられているボリュームを選択してください。

KAIC15594-W
iSCSIターゲットに，ホストが特定できないiSCSIネーム（＜iSCSIネーム＞）が割り当てられています。ボリュームの割り当てを変更すると，このiSCSIネームにも影響します。
要因
-
対処
-

KAIC15595-I
操作対象外のボリュームの割り当てに使用されています。操作対象外のボリュームは，追加するホストポートからもアクセスできるようになります。
要因
-
対処
-

KAIC15596-E
Device Manager管理下にないホストに割り当てられているボリューム(＜LDEV ID＞)からは類似ボリューム割り当てを実行できません。対象のホストをDevice Managerに登録してから，再実行してください。
要因
-
対処
対象のホストをDevice Managerに登録してから，再実行してください。

KAIC15597-W
ボリュームの割り当て先に，クラスタを構成するファイルサーバの一部だけが選択されています。クラスタを構成するほかのファイルサーバがないか確認し，必要であれば割り当て先に追加してください。
要因
-
対処
クラスタを構成するほかのファイルサーバがないか確認し，必要であれば割り当て先に追加してください。

KAIC15598-W
ボリュームの割り当て先に，ファイルサーバとファイルサーバ以外のホストが同時に選択されています。割り当て先を確認し，必要であれば変更してください。
要因
-
対処
割り当て先を確認し，必要であれば変更してください。

KAIC15599-W
ボリュームの割り当て先に，異なるクラスタに属するファイルサーバが同時に選択されているおそれがあります。割り当て先を確認し，必要であれば変更してください。
要因
-
対処
割り当て先を確認し，必要であれば変更してください。

KAIC15600-E
Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視していないか，ストレージシステムの構成情報が最新でないおそれがあります。Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。
要因
-
対処
Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。

KAIC15601-W
Tuning Managerからの情報取得が実施されていません。Tuning Managerがストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。
要因
-
対処
Tuning Managerがストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。

KAIC15602-E
Tuning Managerから情報を取得できません。Tuning Managerがストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。
要因
-
対処
Tuning Managerがストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。

KAIC15603-E
ストレージシステムの情報が最新ではないおそれがあります。Tuning Managerがストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。
要因
-
対処
Tuning Managerがストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。

KAIC15604-W
選択されたリソースが属するストレージシステムに対して，Tuning Managerからの情報取得が実施されていません。Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。
要因
-
対処
Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。

KAIC15605-E
選択されたリソースが属するストレージシステムに対して，Tuning Managerからの情報取得が失敗しています。Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。
要因
-
対処
Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。

KAIC15606-E
選択されたリソースが属するストレージシステムの情報が最新ではないおそれがあります。Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。
要因
-
対処
Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。

KAIC15607-W
選択されたリソースが属するストレージシステムの情報が最新ではないおそれがあります。Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。
要因
-
対処
Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。

KAIC15608-W
選択されたリソースが属するストレージシステムをTuning Managerが監視していないおそれがあります。Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。
要因
-
対処
Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。

KAIC15609-W
選択されたリソースが属する一部のストレージシステムの情報が最新ではないおそれがあります。Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。
要因
-
対処
Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。

KAIC15610-E
未使用のLUNが足りません。ポート(＜LUNを設定するポートの表示名＞)のiSCSIターゲット(＜LUNを設定するiSCSIターゲット＞)では指定範囲のうち，未使用のLUNの数は＜未使用のLUNの個数＞個です。開始LUN(16進)を見直すか，別のポートを指定してください。
要因
ポート(＜LUNを設定するポートの表示名＞)のiSCSIターゲット(＜LUNを設定するiSCSIターゲット＞)では指定範囲のうち，未使用のLUNの数は＜未使用のLUNの個数＞個です。
対処
開始LUN(16進)を見直すか，別のポートを指定してください。

KAIC15611-E
iSCSI経由でLUNセキュリティ無効のポートに割り当てられているボリュームを起点に類似ボリューム割り当てを行うことはできません。類似ボリューム割り当ては，ホストに割り当てられているボリュームもしくはFC経由でLUNセキュリティ無効のポートに割り当てられているボリュームを選択して実行してください。
要因
-
対処
類似ボリューム割り当ては，ホストに割り当てられているボリュームもしくはFC経由でLUNセキュリティ無効のポートに割り当てられているボリュームを選択して実行してください。

KAIC15612-E
指定したボリューム(＜LDEV ID＞)はホストグループ/iSCSIターゲット(＜ホストグループ/iSCSIターゲット名＞)が異なるため，同時に操作できません。同じホストグループ/iSCSIターゲットにあるボリュームを選択してください。
要因
-
対処
同じホストグループ/iSCSIターゲットにあるボリュームを選択してください。

KAIC15613-E
選択したボリュームに，パスがありません。ボリュームが割り当てられているホストグループ/iSCSIターゲット(＜ホストグループ/iSCSIターゲット名＞)に属しているホストが一つもありません。ホストに割り当てられたボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ホストに割り当てられたボリュームを選択してください。

KAIC15614-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)に，パスがありません。選択したボリュームは，ホストグループ/iSCSIターゲットに割り当てられていません。ホストに割り当てられたボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ホストに割り当てられたボリュームを選択してください。

KAIC15615-E
Tuning Managerからの情報取得中に予期しないエラーが発生しました。 (ホスト名:＜ホスト名＞，プロトコル:＜プロトコル＞，ポート番号:＜ポート番号＞)原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
-
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC15616-W
Tuning Managerのエージェントに情報が存在しませんでした。 (リソース名:＜リソース名＞，メトリック名:＜メトリック名＞，エージェント名:＜エージェント名＞)Tuning Managerのエージェントの状態を確認してください。
要因
-
対処
Tuning Managerのエージェントの状態を確認してください。

KAIC15617-E
エージェントおよびエージェントのデータモデルバージョンをサポートしていません。 (リソース名:＜リソース名＞，メトリック名:＜メトリック名＞，エージェント名:＜エージェント名＞)Tuning Managerのマニュアルを参照し，Device Managerが情報の取得対象とするエージェントおよびエージェントのデータモデルバージョンを確認してください。
要因
-
対処
Tuning Managerのマニュアルを参照し，Device Managerが情報の取得対象とするエージェントおよびエージェントのデータモデルバージョンを確認してください。

KAIC15618-E
Tuning Managerからの情報取得に失敗しました。 (リソース名:＜リソース名＞，メトリック名:＜メトリック名＞，エージェント名:＜エージェント名＞)Tuning Managerがエージェントと通信できることを確認してください。Tuning Managerサーバが起動していることを確認してください。同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
-
対処
Tuning Managerがエージェントと通信できることを確認してください。Tuning Managerサーバが起動していることを確認してください。同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC15619-E
Tuning Managerからの情報取得に失敗しました。 (設定ファイル名:＜設定ファイル名＞)設定ファイルの存在を確認してください。設定ファイルのアクセス権限を確認してください。設定ファイルの内容を確認してください。同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
-
対処
設定ファイルの存在を確認してください。設定ファイルのアクセス権限を確認してください。設定ファイルの内容を確認してください。同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC15620-E
Tuning Managerからの情報取得に失敗しました。他のプロセスが情報を取得中です。しばらくしてから，再度操作を実行してください。同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
-
対処
しばらくしてから，再度操作を実行してください。同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC15621-E
Tuning Managerからの情報取得に失敗しました。Tuning Managerサーバからエージェントに接続できません。 (ホスト名:＜ホスト名＞，エージェント名:＜エージェント名＞)Tuning Managerサーバがエージェントと通信できることを確認してください。Tuning Managerサーバが起動していることを確認してください。同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
-
対処
Tuning Managerサーバがエージェントと通信できることを確認してください。Tuning Managerサーバが起動していることを確認してください。同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC15622-E
Tuning Managerからの情報取得中にTuning Managerでメモリ不足が発生しました。 (ホスト名:＜ホスト名＞)設定ファイル（configforclient.xml）のblockTransferModeにtrueが指定されていることを確認してください。必要に応じて，Tuning Managerのマニュアルを参照してください。同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
-
対処
設定ファイル（configforclient.xml）のblockTransferModeにtrueが指定されていることを確認してください。必要に応じて，Tuning Managerのマニュアルを参照してください。同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC15623-E
分析可能なボリュームがありません。分析をサポートしていないストレージシステム上のボリュームが選択されました。ダイアログを閉じて別のボリュームを選択してください。
要因
分析をサポートしていないストレージシステム上のボリュームが選択されました。
対処
ダイアログを閉じて別のボリュームを選択してください。

KAIC15624-W
＜無視されるボリューム数＞個のボリュームが分析をサポートしていないストレージシステムから選択されています。これらを無視します。
要因
-
対処
-

KAIC15625-E
選択されたリソースにボリュームが含まれていません。ボリュームを含むリソースを選択して，再度実行してください。
要因
-
対処
ボリュームを含むリソースを選択して，再度実行してください。

KAIC15626-E
データ取得がキャンセルされました。しばらくしてから，再度操作を実行してください。同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
-
対処
しばらくしてから，再度操作を実行してください。同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC15627-W
Windows 2000，Windows Server 2003，Windows Server 2008(ホストモード2C)，VMWare(ホストモード21)，AIX5.2，およびAIX5.3以外に割り当てられているボリュームに対してこの操作を行なうと，LUSEの構成ボリュームのデータが消失する恐れがあります。パスのホストモードが(＜ホストモード＞)に設定されています。ほかのボリュームを指定してください。または，Windwos 2000，Windows Server 2003，およびWindows Server 2008の場合はパスのホストモードを2C(Windows Extension)に設定し，VMwareの場合はパスのホストモードを21(VMware Extension)に設定してください。そのほかのOSの場合はバックアップを作成してください。
要因
パスのホストモードが(＜ホストモード＞)に設定されています。
対処
ほかのボリュームを指定してください。または，Windwos 2000，Windows Server 2003，およびWindows Server 2008の場合はパスのホストモードを2C(Windows Extension)に設定し，VMwareの場合はパスのホストモードを21(VMware Extension)に設定してください。そのほかのOSの場合はバックアップを作成してください。

KAIC15628-W
Windows 2000，Windows Server 2003(ホストモード2C)，およびAIX5.2以外に割り当てられているボリュームに対してこの操作を行なうと，LUSEの構成ボリュームのデータが消失する恐れがあります。パスのホストモードが(＜ホストモード＞)に設定されています。ほかのボリュームを指定してください。または，Windwos 2000，およびWindows Server 2003の場合はパスのホストモードを2C(Windows Extension)に設定してください。そのほかのOSの場合はバックアップを作成してください。
要因
パスのホストモードが(＜ホストモード＞)に設定されています。
対処
ほかのボリュームを指定してください。または，Windwos 2000，およびWindows Server 2003の場合はパスのホストモードを2C(Windows Extension)に設定してください。そのほかのOSの場合はバックアップを作成してください。

KAIC15629-W
Windows 2000(ホストモード21)，およびAIX5.2以外に割り当てられているボリュームに対してこの操作を行なうと，LUSEの構成ボリュームのデータが消失する恐れがあります。パスのホストモードが(＜ホストモード＞)に設定されています。ほかのボリュームを指定してください。または，Windows 2000の場合はパスのホストモードを2C(Windows Extension)に設定してください。そのほかのOSの場合はバックアップを作成してください。
要因
パスのホストモードが(＜ホストモード＞)に設定されています。
対処
ほかのボリュームを指定してください。または，Windows 2000の場合はパスのホストモードを2C(Windows Extension)に設定してください。そのほかのOSの場合はバックアップを作成してください。

KAIC15630-E
Tuning Managerからの情報取得に失敗しました。 (リソース名:＜リソース名＞，メトリック名:＜メトリック名＞，ホスト名:＜ホスト名＞)原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
-
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC15631-W
LUSEにCLPRが異なるボリュームが混在する場合，このLUSEをペアボリュームとして使用できません。
要因
-
対処
-

KAIC15632-W
ファイルサーバ，外部ポート，およびメインフレームホストに割り当てられているボリュームに対してこの操作を行なうと，LUSEの構成ボリュームのデータが消失する恐れがあります。バックアップを作成してください。
要因
-
対処
バックアップを作成してください。

KAIC15633-E
Tuning Managerからの情報取得に失敗しました。 (リソース名:＜リソース名＞，メトリック名:＜メトリック名＞，原因:＜原因＞)エラー発生原因のメッセージを参照してください。
要因
-
対処
エラー発生原因のメッセージを参照してください。

KAIC15634-E
参考ボリューム(＜LDEV ID＞)はLUNセキュリティが無効のポートに対して，LUNセキュリティが有効なホストグループ経由で割り当てられています。LUNセキュリティが無効なポートに対して割り当てられているボリュームを選択して起動する場合，LUNセキュリティが無効なホストグループ経由で割り当てられていることを確認してください。
要因
-
対処
LUNセキュリティが無効なポートに対して割り当てられているボリュームを選択して起動する場合，LUNセキュリティが無効なホストグループ経由で割り当てられていることを確認してください。

KAIC15635-E
参考ボリューム(＜LDEV ID＞)はホストに対して，LUNセキュリティが無効なホストグループ経由で割り当てられています。ホストに対して割り当てられているボリュームを選択して起動する場合，LUNセキュリティが有効なホストグループ経由で割り当てられていることを確認してください。
要因
-
対処
ホストに対して割り当てられているボリュームを選択して起動する場合，LUNセキュリティが有効なホストグループ経由で割り当てられていることを確認してください。

KAIC15636-W
この操作を行うと，LUSEの構成ボリュームのデータが消失するおそれがあります。バックアップを作成してください。
要因
-
対処
バックアップを作成してください。

KAIC15637-E
再配置を実行できません。 (プールID=＜プールID＞)プールのモニタリング情報がありません。
要因
プールのモニタリング情報がありません。
対処
-

KAIC15638-E
再配置を実行できません。 (プールID=＜プールID＞)モニタリング情報の計算が完了しませんでした。原因究明と問題の解決には詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
モニタリング情報の計算が完了しませんでした。
対処
原因究明と問題の解決には詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC15639-E
プールからすべてのプールボリュームを削除することはできません。プールを縮小後にプールボリュームの数が1以上になるように指定してください。
要因
-
対処
プールを縮小後にプールボリュームの数が1以上になるように指定してください。

KAIC15640-E
再配置を実行できません。原因究明と問題の解決には詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
-
対処
原因究明と問題の解決には詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC15641-E
選択したリソースに含まれるボリュームの数が多すぎます。ボリューム数が＜選択可能なボリュームの最大数＞を超えるリソースは分析対象にできません。ボリュームの数が＜選択可能なボリュームの最大数＞個以下となる論理グループを新たに作成して選択するか，＜選択可能なボリュームの最大数＞個以下のボリュームを直接選択して，再度起動してください。
要因
ボリューム数が＜選択可能なボリュームの最大数＞を超えるリソースは分析対象にできません。
対処
ボリュームの数が＜選択可能なボリュームの最大数＞個以下となる論理グループを新たに作成して選択するか，＜選択可能なボリュームの最大数＞個以下のボリュームを直接選択して，再度起動してください。

KAIC15642-W
選択したリソースに含まれるボリュームが多いため，システムの応答が遅くなるおそれがあります。
要因
-
対処
-

KAIC15643-E
ハードウェア階層が一つのプール(プールID=＜プールID＞)に対して，再配置を実行できません。
要因
-
対処
-

KAIC15644-W
ホストの同期に成功しました。ホストの構成情報を取得するには，手動でホストを更新してください。
要因
-
対処
-

KAIC15645-E
マイグレーションに失敗しました。ストレージシステムによってマイグレーションが中止されました。ストレージシステムに対するホストからのアクセス負荷が大きくなっていないか，ソースボリュームおよびターゲットボリュームの構成を変更していないかを確認して，再度実行してください。また，マイグレーションに成功したペアに対しても，必要に応じてデータ消去やゼロページの破棄を再度実行してください。
要因
ストレージシステムによってマイグレーションが中止されました。
対処
ストレージシステムに対するホストからのアクセス負荷が大きくなっていないか，ソースボリュームおよびターゲットボリュームの構成を変更していないかを確認して，再度実行してください。また，マイグレーションに成功したペアに対しても，必要に応じてデータ消去やゼロページの破棄を再度実行してください。

KAIC15646-E
マイグレーションの進捗情報をストレージシステムから取得できませんでした。マイグレーションペアが解除されたおそれがあります。タスクが終了したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。そのあと，ボリューム情報を確認して，再度実行してください。また，マイグレーションに成功したペアに対しても，必要に応じてデータ消去やゼロページの破棄を再度実行してください。
要因
マイグレーションペアが解除されたおそれがあります。
対処
タスクが終了したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。そのあと，ボリューム情報を確認して，再度実行してください。また，マイグレーションに成功したペアに対しても，必要に応じてデータ消去やゼロページの破棄を再度実行してください。

KAIC15647-E
マイグレーションに失敗しました。予期しないステータスを検知しました。（保守情報:サブタスクID:＜サブタスクID＞,ステータス:＜ステータス＞）
タスクが終了したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。そのあと，ボリューム情報を確認して，再度実行してください。また，マイグレーションに成功したペアに対しても，必要に応じてデータ消去やゼロページの破棄を再度実行してください。
要因
予期しないステータスを検知しました。（保守情報:サブタスクID:＜サブタスクID＞,ステータス:＜ステータス＞）
対処
タスクが終了したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。そのあと，ボリューム情報を確認して，再度実行してください。また，マイグレーションに成功したペアに対しても，必要に応じてデータ消去やゼロページの破棄を再度実行してください。

KAIC15648-E
ファイルサーバ管理ソフトウェアとの通信に失敗しました。(保守情報: ＜メッセージ＞)保守情報に表示されたメッセージを基に問題を解決し，ファイルサーバ管理ソフトウェアでファイルサーバを更新してください。そのあと，ファイルサーバビューのボリューム一覧から割り当てが完了したボリュームを選択し，ファイルシステムを再度作成してください。
要因
-
対処
保守情報に表示されたメッセージを基に問題を解決し，ファイルサーバ管理ソフトウェアでファイルサーバを更新してください。そのあと，ファイルサーバビューのボリューム一覧から割り当てが完了したボリュームを選択し，ファイルシステムを再度作成してください。

KAIC15649-E
ファイルシステムの作成に失敗しました。(保守情報: ＜メッセージ＞)保守情報に表示されたメッセージを基に問題を解決し，ファイルサーバ管理ソフトウェアでファイルサーバを更新してください。そのあと，ファイルサーバビューのボリューム一覧から割り当てが完了したボリュームを選択し，ファイルシステムを再度作成してください。
要因
-
対処
保守情報に表示されたメッセージを基に問題を解決し，ファイルサーバ管理ソフトウェアでファイルサーバを更新してください。そのあと，ファイルサーバビューのボリューム一覧から割り当てが完了したボリュームを選択し，ファイルシステムを再度作成してください。

KAIC15650-E
共有の追加に失敗しました。(共有ディレクトリ=＜共有名＞)各共有ディレクトリのタスクの詳細を確認してください。
要因
-
対処
各共有ディレクトリのタスクの詳細を確認してください。

KAIC15651-E
共有の追加に失敗しました。(保守情報: ＜メッセージ＞)各共有ディレクトリのタスクの詳細情報を基に問題を解決し，ファイルサーバ管理ソフトウェアでファイルサーバを更新してください。そのあと，共有の追加に失敗したファイルシステムを選択し，共有を再度追加してください。必要な場合は，ファイルサーバ管理ソフトウェアでFile snapshotsを設定してください。
要因
-
対処
各共有ディレクトリのタスクの詳細情報を基に問題を解決し，ファイルサーバ管理ソフトウェアでファイルサーバを更新してください。そのあと，共有の追加に失敗したファイルシステムを選択し，共有を再度追加してください。必要な場合は，ファイルサーバ管理ソフトウェアでFile snapshotsを設定してください。

KAIC15652-E
スナップショットの設定に失敗しました。(保守情報: ＜メッセージ＞)保守情報に表示されたメッセージを基に問題を解決し，ファイルサーバ管理ソフトウェアでファイルサーバを更新してください。そのあと，ファイルサーバ管理ソフトウェアで対象のファイルシステムを選択し，File snapshotsを設定してください。
要因
-
対処
保守情報に表示されたメッセージを基に問題を解決し，ファイルサーバ管理ソフトウェアでファイルサーバを更新してください。そのあと，ファイルサーバ管理ソフトウェアで対象のファイルシステムを選択し，File snapshotsを設定してください。

KAIC15653-E
自動コミットの時間を入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC15654-E
NFS共有ホスト名に使用できない文字を入力しています。使用できる文字は次のとおりです。: A-Z，a-z，0-9，'-'，'_'，'.'，'/'，'*'，'@' なお，NFS共有ホスト名の指定には，次の制限があります。（1）先頭に'-'（ハイフン）は使用できません。（2）'*'（アスタリスク）は複数指定したり，ほかの文字と組み合わせたりして使用できません。（3）'@'（アットマーク）はネットグループ名を指定する場合だけ使用できます。NFS共有ホスト名を入力し直してください。
要因
-
対処
NFS共有ホスト名を入力し直してください。

KAIC15655-E
ファイルシステム容量は＜容量＞ 以内の値を入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC15656-E
ファイルシステム容量は＜容量＞ 以上の値を入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC15657-E
0以上の値を入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC15658-E
指定したファイルシステム名は，同一クラスタ内ですでに使用されています。重複しないファイルシステム名を指定してください。
要因
-
対処
重複しないファイルシステム名を指定してください。

KAIC15659-E
自動コミットの時間を入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC15660-E
CIFS共有名に使用できない文字を入力しています。使用できる文字は次のとおりです。: A-Z，a-z，0-9，'!'，'#'，'$'，'%'，'&'，'''，'('，')'，'+'，','，'-'，'.'，';'，'='，'@'，'['，']'，'^'，'_'，'`'，'＜指定可能文字列１＞'，'＜指定可能文字列2＞'，'~'，' '，全角文字 なお，CIFS共有名の指定には，次の制限があります。 (1) '$'(ドル記号)または'.'(ピリオド)だけを指定することはできません。 (2) 文字列の末尾に，'.'(ピリオド)または'.$'は使用できません。 (3) 次の予約語は指定できません。: global，homes，printers，admin$，c$，global$，homes$，ipc$，printers$CIFS共有名を入力し直してください。
要因
-
対処
CIFS共有名を入力し直してください。

KAIC15661-E
NFS共有ホスト名に使用できない文字を入力しているか，またはIPv6アドレスの構文が誤っています。NFS共有ホスト名に使用できる文字は次のとおりです。: A-Z，a-z，0-9，'-'，'_'，'.'，'/'，'*'，'@' なお，NFS共有ホストの指定には，次の制限があります。（1）先頭に'-'（ハイフン）は使用できません。（2） '*'（アスタリスク）は複数指定したり，ほかの文字と組み合わせたりして使用できません。（3）'@'（アットマーク）はネットグループ名を指定する場合だけ使用できます。（4）':'（コロン）はIPv6アドレスを指定する場合だけ使用できます。（5）ホストを複数指定する場合はコンマ区切りで指定してください。NFS共有ホストを入力し直してください。
要因
-
対処
NFS共有ホストを入力し直してください。

KAIC15662-E
入力した値が範囲外です。＜入力できる最小値＞から＜入力できる最大値＞までの範囲で，かつ整数値を入力してください。
要因
-
対処
＜入力できる最小値＞から＜入力できる最大値＞までの範囲で，かつ整数値を入力してください。

KAIC15663-E
＜最小文字長＞文字以上＜最大文字長＞文字以内で入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC15664-E
ディレクトリに使用できない文字を入力しています。使用できる文字は次のとおりです。: A-Z, a-z, 0-9, '-', '.', '/', '_'。ディレクトリ名を入力し直してください。
要因
-
対処
ディレクトリ名を入力し直してください。

KAIC15665-E
識別子に使用できない文字を入力しています。使用できる文字は次のとおりです。: A-Z，a-z，0-9，'_'。識別子を入力し直してください。
要因
-
対処
識別子を入力し直してください。

KAIC15666-E
入力した値が範囲外です。＜入力できる最小値＞分から＜入力できる最大値＞日までの範囲で，かつ整数値を入力してください。
要因
-
対処
＜入力できる最小値＞分から＜入力できる最大値＞日までの範囲で，かつ整数値を入力してください。

KAIC15667-E
ファイルシステム名に使用できない文字を入力しています。使用できる文字は次のとおりです。: A-Z，a-z，0-9，'_'。ファイルシステム名を入力し直してください。
要因
-
対処
ファイルシステム名を入力し直してください。

KAIC15668-E
クラスタ内のもう一方のファイルサーバが見つかりません。もう一方のファイルサーバが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了したあと，リソースで確認してください。
要因
もう一方のファイルサーバが削除されたおそれがあります。
対処
いったん操作を終了したあと，リソースで確認してください。

KAIC15669-I
WORM設定が有効です。
要因
-
対処
-

KAIC15670-E
選択したボリュームには，交替パスが設定されていません。
交替パスが設定されているボリュームを選択して，再度実行してください。
要因
-
対処
交替パスが設定されているボリュームを選択して，再度実行してください。

KAIC15671-E
選択したボリューム"＜LDEV ID＞"には，すでにファイルシステムまたはFile snapshotsが作成されています。
ファイルシステムまたはFile snapshotsが作成されていないボリュームを選択して，再度実行してください。
要因
-
対処
ファイルシステムまたはFile snapshotsが作成されていないボリュームを選択して，再度実行してください。

KAIC15672-E
選択したボリューム"＜LDEV ID＞"には，ファイルシステムを作成できません。（要因=＜メッセージ＞）ファイルシステムの作成に失敗した原因を取り除いたあと，再度実行してください。
要因
-
対処
ファイルシステムの作成に失敗した原因を取り除いたあと，再度実行してください。

KAIC15673-E
選択したボリューム"＜LDEV ID＞"のパスに，異なるホストグループが割り当てられています。ファイルシステムを作成するボリュームの交替パスに同じホストグループを割り当てたあと，再度実行してください。
要因
-
対処
ファイルシステムを作成するボリュームの交替パスに同じホストグループを割り当てたあと，再度実行してください。

KAIC15674-E
選択したボリューム"＜LDEV ID＞"に対するViewロールがありません。
選択したボリュームにViewロールを割り当てたあと，再度実行してください。
要因
-
対処
選択したボリュームにViewロールを割り当てたあと，再度実行してください。

KAIC15675-E
必須入力です。
要因
-
対処
-

KAIC15676-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)はコマンドデバイスとして使用されているため，ファイルシステム作成に使用できません。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15677-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)は状態が正常ではないため，ファイルシステム作成に使用できません。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15678-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)はProtect属性またはReadOnly属性が設定されているため，ファイルシステム作成に使用できません。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15679-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)はボリューム容量が＜最小容量＞未満のため，ファイルシステム作成に使用できません。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15680-E
異なるストレージシステムに属するボリュームを選択しています。複数のボリュームを選択する場合，同じストレージシステムに属しているボリュームを選択してください。
要因
-
対処
複数のボリュームを選択する場合，同じストレージシステムに属しているボリュームを選択してください。

KAIC15681-E
コピーペアを構成しているボリューム(＜LDEV ID＞)はファイルシステム作成に使用できません。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15682-E
データマイグレーションの予約ボリューム(＜LDEV ID＞)はファイルシステム作成に使用できません。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15683-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)はすでにファイルシステムに使用されているため，ファイルシステム作成に使用できません。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15684-E
選択したボリュームは，すでにほかの用途で使用されているため，ファイルシステム作成に使用できません。(用途:＜用途＞)ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15686-E
ファイルシステムに使用するボリュームの合計容量は＜最小合計容量＞以上，＜最大合計容量＞以下にしてください。ほかのボリュームを指定してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを指定してください。

KAIC15687-E
スナップショットに使用するボリュームの合計容量は＜最小合計容量＞以上，＜最大合計容量＞以下にしてください。または，スナップショットに使用するボリュームの個数を128個以下にしてください。ボリュームを選択し直してください。
要因
-
対処
ボリュームを選択し直してください。

KAIC15688-E
他のクラスタを構成するファイルサーバまたは，ホストで使用されているボリュームが選択されています。対象のクラスタを構成するファイルサーバにのみパスが設定されているボリュームを選択してください。
要因
-
対処
対象のクラスタを構成するファイルサーバにのみパスが設定されているボリュームを選択してください。

KAIC15689-E
クラスタ内のもう一方のファイルサーバにパスが設定されていません。選択したボリュームが，もう一方のファイルサーバにパスが設定されていないおそれがあります。もう一方のファイルサーバにパスを設定してください。
要因
選択したボリュームが，もう一方のファイルサーバにパスが設定されていないおそれがあります。
対処
もう一方のファイルサーバにパスを設定してください。

KAIC15690-E
削除しきい値が，警告しきい値より小さくなっています。削除しきい値は，警告しきい値より大きい値を指定してください。
要因
-
対処
削除しきい値は，警告しきい値より大きい値を指定してください。

KAIC15691-E
共有ディレクトリに同じ名前(＜共有名＞)が指定されています。異なる共有ディレクトリ名を指定してください。
要因
-
対処
異なる共有ディレクトリ名を指定してください。

KAIC15692-E
CIFS共有名に同じ名前(＜CIFS共有名＞)が指定されています。異なるCIFS共有名を指定してください。
要因
-
対処
異なるCIFS共有名を指定してください。

KAIC15693-E
選択したボリュームには，ファイルシステム作成に必要な容量がありません。容量が＜最小容量＞以上のボリュームを選択してください。
要因
-
対処
容量が＜最小容量＞以上のボリュームを選択してください。

KAIC15694-E
選択されたLU番号(＜LU番号＞)は使用できません。ファイルサーバのモデルがHDIまたはHVFPのとき，＜最大LU番号＞を超えるLU番号は使用できません。LU番号の設定を見直すか，別のポートを指定してください。
要因
ファイルサーバのモデルがHDIまたはHVFPのとき，＜最大LU番号＞を超えるLU番号は使用できません。
対処
LU番号の設定を見直すか，別のポートを指定してください。

KAIC15695-E
共有容量は＜最小容量＞以上，＜最大容量＞以下にしてください。
要因
-
対処
-

KAIC15696-E
ディレクトリに使用できない文字を入力しています。使用できる文字は次のとおりです。: A-Z，a-z，0-9，'!'，'#'，'$'，'%'，'&'，'''，'('，')'，'+'，','，'-'，'.'，'/'，';'，'='，'@'，'['，']'，'^'，'_'，'`'，'＜指定可能文字列１＞'，'＜指定可能文字列2＞'，'~'，' '，全角文字。ディレクトリ名を入力し直してください。
要因
-
対処
ディレクトリ名を入力し直してください。

KAIC15697-E
選択した論理グループに含まれるボリュームに対して再配置の設定はできません。HDTプールに属するボリュームが存在しないか，またはボリュームに対する更新権限がありません。論理グループの指定を見直してください。
要因
HDTプールに属するボリュームが存在しないか，またはボリュームに対する更新権限がありません。
対処
論理グループの指定を見直してください。

KAIC15698-E
選択したホストに割り当てられているボリュームに対して再配置の設定はできません。HDTプールに属するボリュームが選択したホストに割り当てられていないか，またはボリュームに対する更新権限がありません。ホストの指定を見直してください。
要因
HDTプールに属するボリュームが選択したホストに割り当てられていないか，またはボリュームに対する更新権限がありません。
対処
ホストの指定を見直してください。

KAIC15699-E
選択したHDTプールに対してボリューム再配置の設定はできません。選択したHDTプールに属するボリュームが存在しないか，またはボリュームに対する更新権限がありません。HDTプールの指定を見直してください。
要因
選択したHDTプールに属するボリュームが存在しないか，またはボリュームに対する更新権限がありません。
対処
HDTプールの指定を見直してください。

KAIC15700-E
選択したボリュームに対して再配置の設定はできません。選択したボリュームがHDTプールに属していないか，またはDPボリュームに対する更新権限がありません。DPボリュームの指定を見直してください。
要因
選択したボリュームがHDTプールに属していないか，またはDPボリュームに対する更新権限がありません。
対処
DPボリュームの指定を見直してください。

KAIC15701-E
ボリューム再配置設定のタスクの実行に失敗しました。ストレージシステムの情報を更新して，対象ボリュームの設定が変更されているかどうかを確認してください。対象ボリュームの設定が変更されていない場合は，ストレージシステムのメッセージを参照し，問題を解決してからこの操作を再度実行してください。
要因
-
対処
ストレージシステムの情報を更新して，対象ボリュームの設定が変更されているかどうかを確認してください。対象ボリュームの設定が変更されていない場合は，ストレージシステムのメッセージを参照し，問題を解決してからこの操作を再度実行してください。

KAIC15702-E
選択したボリュームの数が上限を超えています。ボリュームの数が＜ボリューム数上限＞個以内となるように選択して，再度実行してください。
要因
-
対処
ボリュームの数が＜ボリューム数上限＞個以内となるように選択して，再度実行してください。

KAIC15703-E
入力されたプロファイル名(＜スナップショット名＞)は使用できません。同一論理グループを対象としているプロファイルの名前は一意でなければいけません。別のプロファイル名を入力してください。
要因
同一論理グループを対象としているプロファイルの名前は一意でなければいけません。
対処
別のプロファイル名を入力してください。

KAIC15704-E
論理グループ(＜論理グループ名＞)のプロファイルを作成できません。選択した論理グループには，この操作をサポートしているストレージシステムのHDTプールに属し，Modify以上の権限を持つDPボリュームが含まれていません。論理グループの内容を見直してください。
要因
選択した論理グループには，この操作をサポートしているストレージシステムのHDTプールに属し，Modify以上の権限を持つDPボリュームが含まれていません。
対処
論理グループの内容を見直してください。

KAIC15705-E
ストレージプールが見つかりません。ストレージプールが削除されたおそれがあります。ストレージプール一覧を再表示して，対象のストレージプールがあるか確認してください。
要因
ストレージプールが削除されたおそれがあります。
対処
ストレージプール一覧を再表示して，対象のストレージプールがあるか確認してください。

KAIC15706-E
システムドライブが見つかりません。システムドライブが削除されたか，システムドライブの情報が最新ではないおそれがあります。システムドライブ一覧を再表示して，対象のシステムドライブがあるか確認してください。システムドライブがある場合，SMUで対象のシステムドライブがあるか確認し，Device Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてください。
要因
システムドライブが削除されたか，システムドライブの情報が最新ではないおそれがあります。
対処
システムドライブ一覧を再表示して，対象のシステムドライブがあるか確認してください。システムドライブがある場合，SMUで対象のシステムドライブがあるか確認し，Device Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてください。

KAIC15707-W
対象のホストは，ファイルサーバです。クラスタを構成するほかのファイルサーバがないかを確認し，必要であれば，ほかのファイルサーバからも該当するボリュームの，割り当てを解除してください。
要因
-
対処
クラスタを構成するほかのファイルサーバがないかを確認し，必要であれば，ほかのファイルサーバからも該当するボリュームの，割り当てを解除してください。

KAIC15708-W
選択されたボリューム割り当て解除先に，ファイルサーバが含まれています。クラスタを構成するほかのファイルサーバがないかを確認し，必要であれば変更してください。
要因
-
対処
クラスタを構成するほかのファイルサーバがないかを確認し，必要であれば変更してください。

KAIC15709-E
NFS共有ホスト名は，入力したホスト名の文字列長と1ホストあたり5バイト分の固定文字列長の和の合計が，＜最大バイト＞バイト以内になるように入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC15710-E
NFS共有ホスト名は，1ホスト当たり＜入力できる最小値＞文字以上＜入力できる最大値＞文字以内で入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC15711-E
重複した値が指定されています。値が重複しないように指定し直してください。
要因
-
対処
値が重複しないように指定し直してください。

KAIC15712-E
選択したプロファイルが見つかりません。プロファイルが削除されたおそれがあります。プロファイルの状態を確認してください。
要因
プロファイルが削除されたおそれがあります。
対処
プロファイルの状態を確認してください。

KAIC15713-E
この操作を実行できません。プロファイルに含まれるDPボリュームが変更されています。ダイアログを閉じて，再度操作を実行してください。
要因
プロファイルに含まれるDPボリュームが変更されています。
対処
ダイアログを閉じて，再度操作を実行してください。

KAIC15714-E
プロファイルに対する操作を実行できません。プロファイルに含まれるDPボリュームが削除されているか，またはDPボリュームに更新権限がありません。プロファイルに含まれるDPボリュームを見直してください。
要因
プロファイルに含まれるDPボリュームが削除されているか，またはDPボリュームに更新権限がありません。
対処
プロファイルに含まれるDPボリュームを見直してください。

KAIC15715-E
選択したプロファイルは更新が失敗しているため使用できません。作成または更新が完了した階層プロファイルを選択してください。
要因
-
対処
作成または更新が完了した階層プロファイルを選択してください。

KAIC15716-E
プロファイルに対する操作を実行できませんでした。ストレージシステムの情報を更新して，対象ボリュームの設定が変更されているかどうかを確認してください。対象ボリュームの設定が変更されていない場合は，ストレージシステムのメッセージを参照し，問題を解決してから再度操作を実行してください。
要因
-
対処
ストレージシステムの情報を更新して，対象ボリュームの設定が変更されているかどうかを確認してください。対象ボリュームの設定が変更されていない場合は，ストレージシステムのメッセージを参照し，問題を解決してから再度操作を実行してください。

KAIC15717-E
ファイルサーバの情報が最新ではないおそれがあります。ファイルサーバ管理ソフトウェアでファイルサーバを更新してから，再度実行してください。
要因
-
対処
ファイルサーバ管理ソフトウェアでファイルサーバを更新してから，再度実行してください。

KAIC15718-W
レポートを生成する際に，一部リソースの性能情報がTuning Managerから取得できませんでした。(ストレージシステム名 = ＜ストレージシステム名＞)Tuning Managerがストレージシステムを監視しているか確認した後，ストレージシステムのリフレッシュを実行し，情報を取得してください。その後で，再度ヘルスチェックを実行してください。
要因
-
対処
Tuning Managerがストレージシステムを監視しているか確認した後，ストレージシステムのリフレッシュを実行し，情報を取得してください。その後で，再度ヘルスチェックを実行してください。

KAIC15719-E
ファイルシステム作成を実行できません。このバージョンのファイルサーバ管理ソフトウェアをサポートしていません。ファイルサーバ管理ソフトウェアのバージョンを確認してください。
要因
このバージョンのファイルサーバ管理ソフトウェアをサポートしていません。
対処
ファイルサーバ管理ソフトウェアのバージョンを確認してください。

KAIC15720-E
ファイルシステム作成を実行できません。ファイルシステム作成を実行するために必要なファイルサーバ管理ソフトウェアの権限がありません。ファイルサーバ管理ソフトウェアの権限を確認してください。割り当て済みボリュームを利用する場合は，ボリュームを指定してからファイルシステム作成を実行してください。
要因
ファイルシステム作成を実行するために必要なファイルサーバ管理ソフトウェアの権限がありません。
対処
ファイルサーバ管理ソフトウェアの権限を確認してください。割り当て済みボリュームを利用する場合は，ボリュームを指定してからファイルシステム作成を実行してください。

KAIC15721-E
ファイルシステム作成を実行できません。ファイルシステム作成を実行するために必要なDevice Managerの権限がありません。Device Managerの権限を確認してください。
要因
ファイルシステム作成を実行するために必要なDevice Managerの権限がありません。
対処
Device Managerの権限を確認してください。

KAIC15722-E
/mnt/を除いたディレクトリ名は＜最小文字長＞文字以上＜最大文字長＞文字以下で入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC15723-E
指定した名称(＜名称＞)はすでに使用されています。プロファイルの名称は，論理グループごとに一意である必要があります。ほかの名称を指定してください。
要因
プロファイルの名称は，論理グループごとに一意である必要があります。
対処
ほかの名称を指定してください。

KAIC15724-E
プロファイルを削除できません。プロファイルに関連するタスクが登録されているか，または実行中です。タスクの内容を見直すか，またはタスクが完了してから再度操作を実行してください。
要因
プロファイルに関連するタスクが登録されているか，または実行中です。
対処
タスクの内容を見直すか，またはタスクが完了してから再度操作を実行してください。

KAIC15725-E
プロファイルを削除できませんでした。保守情報を基に対処してください。(保守情報=＜保守情報＞)
要因
-
対処
保守情報を基に対処してください。(保守情報=＜保守情報＞)

KAIC15726-E
プロファイルを編集できませんでした。保守情報を基に対処してください。(保守情報=＜保守情報＞)
要因
-
対処
保守情報を基に対処してください。(保守情報=＜保守情報＞)

KAIC15727-E
プロファイルを作成できません。ストレージシステム(＜ストレージシステムの名称＞)のマイクロコードのバージョンが＜マイクロコードのバージョン＞未満のボリュームを含んでいます。ストレージシステム(＜ストレージシステムの名称＞)のボリュームをプロファイルの対象から除外し，再度作成してください。
要因
ストレージシステム(＜ストレージシステムの名称＞)のマイクロコードのバージョンが＜マイクロコードのバージョン＞未満のボリュームを含んでいます。
対処
ストレージシステム(＜ストレージシステムの名称＞)のボリュームをプロファイルの対象から除外し，再度作成してください。

KAIC15728-E
[階層プロファイル適用解除]タスクの登録に失敗しました。適用解除が必要な場合は，再度適用解除を実行してください。
要因
-
対処
適用解除が必要な場合は，再度適用解除を実行してください。

KAIC15729-E
レポートを生成する際に，性能情報がTuning Managerから取得できませんでした。(ストレージシステム名 = ＜ストレージシステム名＞)Tuning Managerがストレージシステムを監視しているか確認した後，ストレージシステムのリフレッシュを実行し，情報を取得してください。その後で，再度ヘルスチェックを実行してください。
要因
-
対処
Tuning Managerがストレージシステムを監視しているか確認した後，ストレージシステムのリフレッシュを実行し，情報を取得してください。その後で，再度ヘルスチェックを実行してください。

KAIC15730-W
過去のヘルスチェックレポートの保存件数が上限値に達しました。このため，ヘルスチェック実行時に，レポート生成日時が最も古いレポートが削除されます。(上限値 = ＜上限値＞， 既存レポート数 = ＜既存レポート数＞)これ以上レポートを保存することができません。不要なレポートを削除してください。
要因
-
対処
これ以上レポートを保存することができません。不要なレポートを削除してください。

KAIC15731-W
過去のヘルスチェックレポートの保存件数が多くなっています。レポートの保存件数が多くなると，一部機能の動作が遅くなることがあります。不要なレポートを削除してください。
要因
-
対処
不要なレポートを削除してください。

KAIC15732-E
プロファイルに対する操作を実行できません。プロファイルに関連するタスクが実行中です。タスクが完了してから再度操作を実行してください。
要因
プロファイルに関連するタスクが実行中です。
対処
タスクが完了してから再度操作を実行してください。

KAIC15733-E
対象のプールはメディアが混在する階層が含まれるため，操作を実行できません。
要因
-
対処
-

KAIC15734-E
対象のストレージシステムは外部LDEV階層ランク編集をサポートしていないため，操作を実行できません。ストレージシステムのマイクロコードのバージョンを最新にしてください。
要因
-
対処
ストレージシステムのマイクロコードのバージョンを最新にしてください。

KAIC15735-E
選択したボリューム(＜devNum＞)は外部ボリュームではないため，操作を実行できません。
要因
-
対処
-

KAIC15736-E
選択した外部LDEV階層ランクに変更すると，階層内にメディアが混在するため，操作を実行できません。外部LDEV階層ランクを選択し直してください。
要因
-
対処
外部LDEV階層ランクを選択し直してください。

KAIC15737-I
ヘルスチェックをキャンセルしました。(ストレージシステム名 = ＜ストレージシステム名＞)
要因
-
対処
-

KAIC15738-E
プロファイルを作成できませんでした。ストレージシステムのメッセージを参照し，問題を解決してから再度操作を実行してください。
要因
-
対処
ストレージシステムのメッセージを参照し，問題を解決してから再度操作を実行してください。

KAIC15739-E
プロファイルに対する操作を実行できません。プロファイルに含まれるすべてのDPボリュームが削除されているか，または論理グループから削除されています。プロファイルに含まれるDPボリュームを見直してください。
要因
プロファイルに含まれるすべてのDPボリュームが削除されているか，または論理グループから削除されています。
対処
プロファイルに含まれるDPボリュームを見直してください。

KAIC15740-E
Performance Advisorに性能情報が存在しませんでした。Performance Advisorの状態を確認してください。
要因
-
対処
Performance Advisorの状態を確認してください。

KAIC15741-E
Performance Advisorから性能情報を取得できませんでした。再度実行してください。エラーが繰り返し発生する場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
-
対処
再度実行してください。エラーが繰り返し発生する場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC15742-E
Performance Advisorから性能情報を取得できませんでした。Performance Advisorと通信できることを確認してください。Performance Advisorサーバが起動していることを確認してください。エラーが繰り返し発生する場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
-
対処
Performance Advisorと通信できることを確認してください。Performance Advisorサーバが起動していることを確認してください。エラーが繰り返し発生する場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC15743-E
Performance Advisorから性能情報を取得できませんでした。 (原因:＜原因＞)エラー発生原因のメッセージを参照してください。
要因
-
対処
エラー発生原因のメッセージを参照してください。

KAIC15744-E
プロファイルを削除できません。削除対象に適用済みのプロファイルが含まれています。プロファイルの状態を確認し，プロファイルを解除してください。
要因
削除対象に適用済みのプロファイルが含まれています。
対処
プロファイルの状態を確認し，プロファイルを解除してください。

KAIC15745-E
論理グループを削除できません。削除対象の論理グループに適用済みの階層プロファイルが含まれています。プロファイルの状態を確認して適用済みのプロファイルを解除し，再度操作を実行してください。
要因
削除対象の論理グループに適用済みの階層プロファイルが含まれています。
対処
プロファイルの状態を確認して適用済みのプロファイルを解除し，再度操作を実行してください。

KAIC15746-E
論理グループを削除できません。論理グループに含まれる階層プロファイルが削除されたおそれがあります。階層プロファイルの状態を確認してください。
要因
論理グループに含まれる階層プロファイルが削除されたおそれがあります。
対処
階層プロファイルの状態を確認してください。

KAIC15747-E
論理グループを削除できません。階層プロファイルに含まれるHDTボリュームが削除されているか，またはHDTボリュームに更新権限がありません。階層プロファイルに含まれるHDTボリュームを見直してください。
要因
階層プロファイルに含まれるHDTボリュームが削除されているか，またはHDTボリュームに更新権限がありません。
対処
階層プロファイルに含まれるHDTボリュームを見直してください。

KAIC15748-E
論理グループを削除できません。論理グループに含まれる階層プロファイルに関連するタスクが登録されているか，または実行中です。タスクの内容を見直すか，またはタスクが完了してから再度操作を実行してください。
要因
論理グループに含まれる階層プロファイルに関連するタスクが登録されているか，または実行中です。
対処
タスクの内容を見直すか，またはタスクが完了してから再度操作を実行してください。

KAIC15749-W
Device Managerとストレージシステムの間で適用状態が一致していない階層プロファイルがあります。[階層プロファイル管理]ダイアログを確認してください。
要因
-
対処
[階層プロファイル管理]ダイアログを確認してください。

KAIC15750-E
ヘルスチェックをキャンセルしました。(ストレージシステム名 = ＜ストレージシステム名＞，原因 = ＜原因＞)エラー発生原因のメッセージを参照してください。
要因
-
対処
エラー発生原因のメッセージを参照してください。

KAIC15751-E
プールタイプを変更すると，階層内にメディアが混在するため操作を実行できません。プールタイプの変更を戻してください。
要因
-
対処
プールタイプの変更を戻してください。

KAIC15752-E
選択した論理グループ(＜論理グループ名＞)の情報を表示できません。論理グループに含まれるボリュームが削除されているか，またはボリュームに参照権限がありません。論理グループの内容を見直してください。
要因
論理グループに含まれるボリュームが削除されているか，またはボリュームに参照権限がありません。
対処
論理グループの内容を見直してください。

KAIC15753-E
プロファイルに対する操作を実行できません。プロファイルに含まれるすべてのDPボリュームが削除されています。プロファイルに含まれるDPボリュームを見直してください。
要因
プロファイルに含まれるすべてのDPボリュームが削除されています。
対処
プロファイルに含まれるDPボリュームを見直してください。

KAIC15754-W
分析タブで使用する情報が更新できませんでした。詳細: "＜詳細＞"分析タブを使用する場合は，詳細メッセージを確認し，そのメッセージの対処に従ってください。
要因
-
対処
分析タブを使用する場合は，詳細メッセージを確認し，そのメッセージの対処に従ってください。

KAIC15755-E
ストレージシステム＜ストレージシステム名＞の性能情報を取得できませんでした。(保守情報: ＜保守情報＞)保守情報に表示されたメッセージを基に問題を解決したあと，再実行してください。または，[ボリュームを選択]ダイアログでストレージシステム＜ストレージシステム名＞のボリュームを除いたあと，再実行してください。
要因
-
対処
保守情報に表示されたメッセージを基に問題を解決したあと，再実行してください。または，[ボリュームを選択]ダイアログでストレージシステム＜ストレージシステム名＞のボリュームを除いたあと，再実行してください。

KAIC15756-E
プロファイルの使用容量が上限を超えています。使用していないプロファイルを削除し，再度実行してください。
要因
-
対処
使用していないプロファイルを削除し，再度実行してください。

KAIC15757-I
変更された項目がないため，タスクは登録されませんでした。
要因
-
対処
-

KAIC15759-W
ファイルサーバの情報が最新ではないおそれがあります。ファイルサーバ管理ソフトウェアで，ファイルサーバを更新してください。
要因
-
対処
ファイルサーバ管理ソフトウェアで，ファイルサーバを更新してください。

KAIC15760-W
Admin Servicesの情報が登録されていません。ファイルサーバ編集画面で，Admin Servicesの情報を登録してください。
要因
-
対処
ファイルサーバ編集画面で，Admin Servicesの情報を登録してください。

KAIC15761-E
ファイルサーバの情報が最新ではないおそれがあります。ファイルサーバ管理ソフトウェアで，ファイルサーバを更新してください。エラーが繰り返し発生する場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
-
対処
ファイルサーバ管理ソフトウェアで，ファイルサーバを更新してください。エラーが繰り返し発生する場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC15762-W
Admin Servicesとの通信で認証エラーが発生しました。ファイルサーバ編集画面で，Admin Servicesの正しいユーザーIDおよびパスワードを登録してください。
要因
-
対処
ファイルサーバ編集画面で，Admin Servicesの正しいユーザーIDおよびパスワードを登録してください。

KAIC15763-E
Admin Servicesとの接続に失敗しました。環境を見直してください。エラーが繰り返し発生する場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
-
対処
環境を見直してください。エラーが繰り返し発生する場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC15764-E
ユーザーIDまたはパスワードが長過ぎます。ユーザIDまたはパスワードを見直してください。
要因
-
対処
ユーザIDまたはパスワードを見直してください。

KAIC15765-E
ファイルシステムを作成できるファイルサーバまたはクラスタがありません。いったん操作を終了したあと，ファイルサーバの環境を見直してください。
要因
-
対処
いったん操作を終了したあと，ファイルサーバの環境を見直してください。

KAIC15766-E
ファイルサーバに関連するバージョン情報を取得できませんでした。SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから，再操作してください。
要因
-
対処
SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから，再操作してください。

KAIC15767-E
ファイルサーバのAdmin Servicesとの通信で認証エラーが発生しました。ファイルサーバ編集画面でAdmin Servicesの設定を見直してから，再操作してください。
要因
-
対処
ファイルサーバ編集画面でAdmin Servicesの設定を見直してから，再操作してください。

KAIC15768-E
ファイルサーバのAdmin Servicesとの通信で接続エラーが発生しました。ファイルサーバ編集画面でAdmin Servicesの設定を見直してから，再操作してください。
要因
-
対処
ファイルサーバ編集画面でAdmin Servicesの設定を見直してから，再操作してください。

KAIC15769-E
選択したクラスタ内のファイルサーバのファームウェアのバージョンが混在しているため，この操作は実行できません。クラスタ内のファイルサーバのファームウェアのバージョンを同じにしてから再操作してください。
要因
-
対処
クラスタ内のファイルサーバのファームウェアのバージョンを同じにしてから再操作してください。

KAIC15770-E
選択したファイルサーバまたはクラスタ内のファイルサーバのファームウェアのバージョンが，SMUのバージョンよりも新しいバージョンです。SMUのバージョンと同じか，またはSMUのバージョンの方が新しいバージョンでないと，この操作は実行できません。SMUのバージョンと同じにするか，またはSMUのバージョンの方が新しくなるように環境を見直してください。
要因
-
対処
SMUのバージョンと同じにするか，またはSMUのバージョンの方が新しくなるように環境を見直してください。

KAIC15771-E
選択した＜ファイルサーバ名またはクラスタ名＞には，ファイルシステムを作成できるEVSがありません。EVSを作成し，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作するか，または別のファイルサーバもしくはクラスタを選択してください。
要因
-
対処
EVSを作成し，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作するか，または別のファイルサーバもしくはクラスタを選択してください。

KAIC15772-E
選択したEVSは使用できません。EVSを利用できる状態にし，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作するか，または別のEVSを選択してください。
要因
-
対処
EVSを利用できる状態にし，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作するか，または別のEVSを選択してください。

KAIC15773-E
ファイルサーバの情報を取得できませんでした。SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。
要因
-
対処
SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。

KAIC15774-E
選択した＜ファイルサーバ名またはクラスタ名＞には，ファイルシステムを作成できるストレージプールがありません。利用できるストレージプールを作成し，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。または別のファイルサーバもしくはクラスタを選択してください。
要因
-
対処
利用できるストレージプールを作成し，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。または別のファイルサーバもしくはクラスタを選択してください。

KAIC15775-E
EVSが見つかりません。EVSが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了したあと，リソースを確認してください。
要因
-
対処
EVSが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了したあと，リソースを確認してください。

KAIC15776-E
入力したファイルシステム名(＜ファイルシステム名＞)は，すでに＜ファイルサーバ名またはクラスタ名＞で使用されているため，使用できません。別のファイルシステム名を入力してください。
要因
-
対処
別のファイルシステム名を入力してください。

KAIC15777-E
入力したファイルシステム名(＜ファイルシステム名＞)は，すでに＜ファイルサーバ名またはクラスタ名＞に対して予約されているため，使用できません。別のファイルシステム名を入力してください。
要因
-
対処
別のファイルシステム名を入力してください。

KAIC15778-E
入力したCIFS共有名(＜CIFS共有名＞)は，すでに＜EVS名＞で使用されているため，使用できません。別のCIFS共有名を入力してください。
要因
-
対処
別のCIFS共有名を入力してください。

KAIC15779-E
入力したCIFS共有名(＜CIFS共有名＞)は，すでに＜EVS名＞に対して予約されているため，使用できません。別のCIFS共有名を入力してください。
要因
-
対処
別のCIFS共有名を入力してください。

KAIC15780-E
入力したNFS共有名(＜NFS共有名＞)は，すでに＜EVS名＞で使用されているため，使用できません。別のNFS共有名を入力してください。
要因
-
対処
別のNFS共有名を入力してください。

KAIC15781-E
入力したNFS共有名(＜NFS共有名＞)は，すでに＜EVS名＞に対して予約されているため，使用できません。別のNFS共有名を入力してください。
要因
-
対処
別のNFS共有名を入力してください。

KAIC15782-E
このファイルサーバに関連するタスクが実行中です。このファイルサーバに関連するすべてのタスクが完了したあと，再度実行してください。
要因
-
対処
このファイルサーバに関連するすべてのタスクが完了したあと，再度実行してください。

KAIC15783-W
ボリュームの割り当て先に，クラスタを構成するファイルサーバの一部だけが選択されています。クラスタを構成するほかのファイルサーバがないか確認し，必要であればクラスタを構成する全てのファイルサーバを選択し，ボリューム割り当てを実行してください。
要因
-
対処
クラスタを構成するほかのファイルサーバがないか確認し，必要であればクラスタを構成する全てのファイルサーバを選択し，ボリューム割り当てを実行してください。

KAIC15784-E
タスクを登録できませんでした。しばらくしてから，再度操作を実行してください。(保守情報：＜保守情報＞)
要因
-
対処
しばらくしてから，再度操作を実行してください。(保守情報：＜保守情報＞)

KAIC15785-E
ラベルの更新に必要な権限がありません。ストレージシステムのデフォルトリソースグループにModify権限があるユーザー，またはAll ResourcesにModify権限があるユーザーで操作してください。
要因
-
対処
ストレージシステムのデフォルトリソースグループにModify権限があるユーザー，またはAll ResourcesにModify権限があるユーザーで操作してください。

KAIC15786-E
この操作は，対象のストレージシステムモデル(＜ストレージシステムのModel名を","で連結した文字列＞)に対して実行できません。Device Managerでは，これらのストレージシステムモデルのラベルの更新をサポートしていません。設定画面を閉じ，ラベルを更新できるストレージシステムだけを選択したあと，再実行してください。
要因
Device Managerでは，これらのストレージシステムモデルのラベルの更新をサポートしていません。
対処
設定画面を閉じ，ラベルを更新できるストレージシステムだけを選択したあと，再実行してください。

KAIC15787-E
選択したストレージシステムに対してラベルを更新できません。ストレージシステムにボリュームとプールがありません。ストレージシステムを選択し直してください。
要因
ストレージシステムにボリュームとプールがありません。
対処
ストレージシステムを選択し直してください。

KAIC15788-E
ラベル更新タスクの実行に失敗しました。対象ボリュームのラベルまたはプール名が変更されているかどうかを確認してください。変更されていない場合は，ストレージシステムのメッセージを参照し，問題を解決してからこの操作を再度実行してください。
要因
-
対処
対象ボリュームのラベルまたはプール名が変更されているかどうかを確認してください。変更されていない場合は，ストレージシステムのメッセージを参照し，問題を解決してからこの操作を再度実行してください。

KAIC15789-E
選択したボリュームはすでに予約されているか，Modify権限がありません。ボリュームを選択し直してください。
要因
-
対処
ボリュームを選択し直してください。

KAIC15790-E
ラベル編集タスクの実行に失敗しました。対象ボリュームのラベルが変更されているかどうかを確認してください。ラベルが変更されていない場合は，ストレージシステムのメッセージを参照し，問題を解決してからこの操作を再度実行してください。
要因
-
対処
対象ボリュームのラベルが変更されているかどうかを確認してください。ラベルが変更されていない場合は，ストレージシステムのメッセージを参照し，問題を解決してからこの操作を再度実行してください。

KAIC15791-E
選択したサーバ/クラスタに割り当てられているボリュームに対して，再配置の設定はできません。選択したサーバ/クラスタにはHDTプールに属するボリュームが割り当てられていないか，またはボリュームに対する更新権限がありません。サーバ/クラスタの指定を見直してください。
要因
選択したサーバ/クラスタにはHDTプールに属するボリュームが割り当てられていないか，またはボリュームに対する更新権限がありません。
対処
サーバ/クラスタの指定を見直してください。

KAIC15792-E
選択したストレージプールは使用できません。ストレージプールを利用できる状態にし，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。または別のストレージプールを選択してください。
要因
-
対処
ストレージプールを利用できる状態にし，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。または別のストレージプールを選択してください。

KAIC15793-E
選択したストレージプールに空き容量がありません。十分な空き容量があるストレージプールを選択してください。
要因
-
対処
十分な空き容量があるストレージプールを選択してください。

KAIC15794-E
HVFPのクラスタを選択した状態では，ファイルサーバ管理画面を起動できません。クラスタを構成するファイルサーバを選択したあと，ファイルサーバ管理画面を起動してください。
要因
-
対処
クラスタを構成するファイルサーバを選択したあと，ファイルサーバ管理画面を起動してください。

KAIC15795-I
選択したHDTボリュームの一部は，Device Managerがこの操作をサポートしていないため，対象ボリュームから除外されました。
要因
-
対処
-

KAIC15796-I
選択したプールに割り当てられているHDTボリュームの一部は，Device Managerがこの操作をサポートしていないため，対象ボリュームから除外されました。
要因
-
対処
-

KAIC15797-I
選択したホストに割り当てられているHDTボリュームの一部は，Device Managerがこの操作をサポートしていないため，対象ボリュームから除外されました。
要因
-
対処
-

KAIC15798-I
選択したサーバ/クラスタに割り当てられているHDTボリュームの一部は，Device Managerがこの操作をサポートしていないため，対象ボリュームから除外されました。
要因
-
対処
-

KAIC15799-I
選択した論理グループに割り当てられているHDTボリュームの一部は，Device Managerがこの操作をサポートしていないため，対象ボリュームから除外されました。
要因
-
対処
-

KAIC15800-E
選択した階層ポリシーはすでに予約されています。選択した階層ポリシーが関連するタスクが完了したあとに，再度実行してください。
要因
-
対処
選択した階層ポリシーが関連するタスクが完了したあとに，再度実行してください。

KAIC15801-E
未サポートの階層ポリシーを指定しているため，操作を実行できません。
要因
-
対処
-

KAIC15802-E
次の理由で階層ポリシーの設定に失敗しました。（＜メッセージ＞）ボリュームの割り当ては完了しています。対象のボリュームを選択して，階層ポリシーの編集を実行し，ファイルシステムの作成を再度実行してください。
要因
-
対処
ボリュームの割り当ては完了しています。対象のボリュームを選択して，階層ポリシーの編集を実行し，ファイルシステムの作成を再度実行してください。

KAIC15803-W
ボリュームの割り当て先に，複数のスタンドアロン構成のファイルサーバが選択されています。割り当て先を確認し，必要であれば変更してください。
要因
-
対処
割り当て先を確認し，必要であれば変更してください。

KAIC15804-E
ほかのユーザーがレポートをエクスポートしているため，エクスポートを実行できません。しばらくしてから，エクスポートを再実行してください。
要因
-
対処
しばらくしてから，エクスポートを再実行してください。

KAIC15805-E
エクスポート対象のレポートがありません。レポートが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了したあと，レポートを確認してください。
要因
-
対処
いったん操作を終了したあと，レポートを確認してください。

KAIC15806-W
エクスポート対象の一部のレポートがありません。レポートが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了したあと，レポートを確認してください。
要因
-
対処
いったん操作を終了したあと，レポートを確認してください。

KAIC15807-E
エクスポート処理中にエラーが発生しました。ネットワークの状態に問題がないこと，Device Manager Web Serviceが正しく起動していること，エクスポート先ドライブの空き容量が十分にあること，指定したフォルダがエクスポート先にあることを確認してください。
要因
-
対処
ネットワークの状態に問題がないこと，Device Manager Web Serviceが正しく起動していること，エクスポート先ドライブの空き容量が十分にあること，指定したフォルダがエクスポート先にあることを確認してください。

KAIC15808-W
分析対象としてスケジュールに登録されているストレージシステムに，Tuning Managerで監視していないおそれがあるストレージシステムが含まれています。（ストレージシステム名:＜ストレージシステム名＞）Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。
要因
-
対処
Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。

KAIC15809-W
分析対象としてスケジュールに登録されているストレージシステムに，Device Managerで監視していないおそれがあるストレージシステムが含まれています。（ストレージシステム名:＜ストレージシステム名＞）Device ManagerおよびTuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。または，スケジュールに登録している分析対象ストレージシステムを見直してください。
要因
-
対処
Device ManagerおよびTuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。または，スケジュールに登録している分析対象ストレージシステムを見直してください。

KAIC15810-W
分析対象としてスケジュールに登録されているストレージシステムに，Tuning Manager からの情報取得が実施されていないストレージシステムが含まれています。（ストレージシステム名:＜ストレージシステム名＞）Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。または，スケジュールに登録している分析対象ストレージシステムを見直してください。
要因
-
対処
Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。または，スケジュールに登録している分析対象ストレージシステムを見直してください。

KAIC15811-W
分析対象としてスケジュールに登録されているストレージシステムに，Tuning Managerからの情報を取得できていないストレージシステムが含まれています。（ストレージシステム名:＜ストレージシステム名＞）対象ストレージシステムについて，ヘルスチェックをスケジュール実行するためには，Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。
要因
-
対処
対象ストレージシステムについて，ヘルスチェックをスケジュール実行するためには，Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。

KAIC15812-W
分析対象としてスケジュールに登録されているストレージシステムに，情報が最新ではないおそれがあるストレージシステムが含まれています。（ストレージシステム名:＜ストレージシステム名＞）対象ストレージシステムについて，ヘルスチェックをスケジュール実行するためには，Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。
要因
-
対処
対象ストレージシステムについて，ヘルスチェックをスケジュール実行するためには，Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。

KAIC15813-E
スケジュールされていたヘルスチェックの実行中に，予期しないエラーが発生しました。障害対応窓口に連絡してください。(保守情報=＜保守情報＞)原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
-
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC15814-W
スケジュールされていたヘルスチェックは，Device Managerが停止していたため，実行されませんでした。
要因
-
対処
-

KAIC15815-E
指定したスケジュール名はすでに使用されているため，スケジュールを登録できません。スケジュール名を変更してください。
要因
-
対処
スケジュール名を変更してください。

KAIC15816-E
スケジュールを登録できませんでした。（スケジュール名=＜スケジュール名＞, 原因=＜原因＞）エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15817-E
スケジュールを登録できませんでした。（スケジュール名=＜スケジュール名＞）エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15818-E
スケジュールを更新できませんでした。（スケジュール名=＜スケジュール名＞, 原因=＜原因＞）エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15819-E
スケジュールを更新できませんでした。（スケジュール名=＜スケジュール名＞）エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15820-E
スケジュールの情報に不整合が発生しました。（スケジュール名=＜スケジュール名＞）スケジュールを編集し，再度登録してください。
要因
-
対処
スケジュールを編集し，再度登録してください。

KAIC15821-E
スケジュールを削除できませんでした。（スケジュール名=＜スケジュール名＞, 原因=＜原因＞）エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15822-E
スケジュールを削除できませんでした。（スケジュール名=＜スケジュール名＞）エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15823-E
エクスポート処理中に予期しない内部エラーが発生しました。原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
-
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC15824-I
エクスポートがキャンセルされました。
要因
-
対処
-

KAIC15825-W
データ保持期間を適切に設定していないTuning Managerエージェントがあります。データ保持期間を適切な値に変更してください。（ストレージシステム名:＜ストレージシステム名＞）データ保持期間を適切な値に変更してください。
要因
-
対処
データ保持期間を適切な値に変更してください。

KAIC15826-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)は，仮想IDを用いたデータ移行に使用しているリソースグループに所属しているため，プールボリュームに使用できません。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15827-E
選択したボリューム(＜LDEV ID＞)は，仮想IDが設定されているため，プールボリュームに使用できません。ほかのボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ほかのボリュームを選択してください。

KAIC15828-E
一度に割り当てられないボリュームを複数選択しています。仮想モードがオンのボリュームを選択する場合は，同じ仮想モデルと仮想シリアル番号が設定されているボリュームを選択してください(仮想モードがオンのボリューム=＜LDEV ID＞)。
要因
-
対処
仮想モードがオンのボリュームを選択する場合は，同じ仮想モデルと仮想シリアル番号が設定されているボリュームを選択してください(仮想モードがオンのボリューム=＜LDEV ID＞)。

KAIC15829-E
ボリューム割り当てができないボリュームとホストグループの組み合わせが含まれています。次のどちらかの方法で対処してください。
(1)ホストグループの仮想モードがオンの場合，ホストグループと同じ仮想モデルと仮想シリアル番号が設定されているボリュームを選択してください。
(2)ホストグループの仮想モードがオフまたは仮想モデルと仮想シリアル番号が設定されていない場合，仮想モードがオフであるボリューム，または仮想モデルと仮想シリアル番号が設定されていないボリュームを選択してください。
要因
-
対処
次のどちらかの方法で対処してください。

ホストグループの仮想モードがオンの場合，ホストグループと同じ仮想モデルと仮想シリアル番号が設定されているボリュームを選択してください。

ホストグループの仮想モードがオフまたは仮想モデルと仮想シリアル番号が設定されていない場合，仮想モードがオフであるボリューム，または仮想モデルと仮想シリアル番号が設定されていないボリュームを選択してください。

KAIC15830-E
操作に必要なファイルサーバのライセンス(＜ライセンス名＞)が，登録されていないか，または期限が満了しました。SMUでライセンスを登録し，Device Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再度操作してください。
要因
-
対処
SMUでライセンスを登録し，Device Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再度操作してください。

KAIC15831-E
選択した共有(＜共有名＞)の状態が正常でないため，この操作を実行できません。共有の状態を確認し，正常な状態にしてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再度操作してください。
要因
-
対処
共有の状態を確認し，正常な状態にしてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再度操作してください。

KAIC15832-E
対象のサーバ/クラスタのファームウェアバージョンでは，この操作をサポートしていません。対象のサーバ/クラスタのすべてのノードのファームウェアのバージョンを最新にして，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再度操作してください。
要因
-
対処
対象のサーバ/クラスタのすべてのノードのファームウェアのバージョンを最新にして，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再度操作してください。

KAIC15833-W
ファイルシステム(＜ファイルシステム名＞)の状態(＜状態＞)が正常でないため，操作に失敗するおそれがあります。問題がある場合は，ほかのファイルシステムを選択して再度操作してください。または，ファイルシステムの状態を確認し，正常な状態に戻し，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再度操作してください。
要因
-
対処
問題がある場合は，ほかのファイルシステムを選択して再度操作してください。または，ファイルシステムの状態を確認し，正常な状態に戻し，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再度操作してください。

KAIC15834-E
ファイルシステム(＜ファイルシステム名＞)の状態(＜状態＞)が正常でないため，この操作を実行できません。ほかのファイルシステムを選択して再度操作してください。または，ファイルシステムの状態を確認し，正常な状態に戻し，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再度操作してください。ただし，ファイルシステムの状態によってはこの操作を実行できないことがあります。
要因
-
対処
ほかのファイルシステムを選択して再度操作してください。または，ファイルシステムの状態を確認し，正常な状態に戻し，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再度操作してください。ただし，ファイルシステムの状態によってはこの操作を実行できないことがあります。

KAIC15835-E
ファイルシステム(＜ファイルシステム名＞)の状態(＜状態＞)が正常でないため，この操作を実行できません。ファイルシステムの状態を確認し，正常な状態にしてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再度操作してください。ただし，ファイルシステムの状態によってはこの操作を実行できないことがあります。
要因
-
対処
ファイルシステムの状態を確認し，正常な状態にしてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再度操作してください。ただし，ファイルシステムの状態によってはこの操作を実行できないことがあります。

KAIC15836-W
ファイルシステム(＜ファイルシステム名＞)の状態(＜状態＞)が正常でないため，操作に失敗するおそれがあります。問題がある場合は，ファイルシステムの状態を確認し，正常な状態にしてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再度操作してください。
要因
-
対処
問題がある場合は，ファイルシステムの状態を確認し，正常な状態にしてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再度操作してください。

KAIC15837-E
選択したファイルシステムには，関連するEVSがないため，この操作を実行できません。ほかのファイルシステムを選択してください。または，ファイルシステムにEVSを関連づけてから，再度操作してください。
要因
-
対処
ほかのファイルシステムを選択してください。または，ファイルシステムにEVSを関連づけてから，再度操作してください。

KAIC15838-E
EVS(＜EVS名＞)の状態(＜状態＞)が正常でないため，この操作を実行できません。ほかのEVSを選択して再度操作してください。または，EVSの状態を確認し，正常な状態にしたあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再度操作してください。
要因
-
対処
ほかのEVSを選択して再度操作してください。または，EVSの状態を確認し，正常な状態にしたあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再度操作してください。

KAIC15839-E
選択したEVS(＜EVS名＞)に，共有を追加できる状態のファイルシステムがありません。ほかのEVSを選択して再度操作してください。または，選択したEVSに，共有を追加できる状態のファイルシステムを作成してから，再度操作してください。
要因
-
対処
ほかのEVSを選択して再度操作してください。または，選択したEVSに，共有を追加できる状態のファイルシステムを作成してから，再度操作してください。

KAIC15840-E
共有の詳細情報を取得できませんでした。サーバ/クラスタの状態を確認したあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再度操作してください。
要因
-
対処
サーバ/クラスタの状態を確認したあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再度操作してください。

KAIC15841-E
パスの情報を取得できませんでした。サーバ/クラスタの状態を確認したあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再度操作してください。
要因
-
対処
サーバ/クラスタの状態を確認したあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再度操作してください。

KAIC15842-E
タスクの実行に失敗しました。失敗したタスクの［メッセージ］欄を確認し，メッセージの対処に従ってください。
要因
-
対処
失敗したタスクの［メッセージ］欄を確認し，メッセージの対処に従ってください。

KAIC15843-W
ファイルサーバの情報が最新ではありません。ファイルサーバ管理ソフトウェアでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再度操作してください。
要因
-
対処
ファイルサーバ管理ソフトウェアでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再度操作してください。

KAIC15844-E
CIFS共有を追加できませんでした。（保守情報:＜保守情報＞）保守情報に表示されたメッセージを基に問題を解決し，再度操作してください。
要因
-
対処
保守情報に表示されたメッセージを基に問題を解決し，再度操作してください。

KAIC15845-E
NFS共有を追加できませんでした。（保守情報:＜保守情報＞）保守情報に表示されたメッセージを基に問題を解決し，再度操作してください。
要因
-
対処
保守情報に表示されたメッセージを基に問題を解決し，再度操作してください。

KAIC15846-E
CIFS共有を編集できませんでした。（保守情報:＜保守情報＞）保守情報に表示されたメッセージを基に問題を解決し，再度操作してください。
要因
-
対処
保守情報に表示されたメッセージを基に問題を解決し，再度操作してください。

KAIC15847-E
NFS共有を編集できませんでした。（保守情報:＜保守情報＞）保守情報に表示されたメッセージを基に問題を解決し，再度操作してください。
要因
-
対処
保守情報に表示されたメッセージを基に問題を解決し，再度操作してください。

KAIC15848-E
CIFS共有の権限を設定できませんでした。（保守情報:＜保守情報＞）保守情報に表示されたメッセージを基に問題を解決してください。そのあと権限の一覧で設定できなかった権限を確認し，［CIFS共有編集］ダイアログで再度設定してください。
要因
-
対処
保守情報に表示されたメッセージを基に問題を解決してください。そのあと権限の一覧で設定できなかった権限を確認し，［CIFS共有編集］ダイアログで再度設定してください。

KAIC15849-E
CIFS共有のアクセス設定ができませんでした。（保守情報:＜保守情報＞）保守情報に表示されたメッセージを基に問題を解決し，［CIFS共有編集］ダイアログで再度設定してください。
要因
-
対処
保守情報に表示されたメッセージを基に問題を解決し，［CIFS共有編集］ダイアログで再度設定してください。

KAIC15850-E
ルートノードの情報を取得できませんでした。(ノード名=＜ノード名＞)環境が正しくありません。Device Manager サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合は，サーバを起動したあとに再度操作を実行してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
環境が正しくありません。
対処
Device Manager サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合は，サーバを起動したあとに再度操作を実行してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15851-E
子ノードの情報を取得できませんでした。(ノード名=＜ノード名＞)環境が正しくありません。Device Manager サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合は，サーバを起動したあとに再度操作を実行してください。サーバが起動している場合は再度実行してください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
環境が正しくありません。
対処
Device Manager サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合は，サーバを起動したあとに再度操作を実行してください。サーバが起動している場合は再度実行してください。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15852-E
データを取得できませんでした。(レポート=＜レポート名＞)環境が正しくありません。Device Manager サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合は，サーバを起動したあとに再度操作を実行してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
環境が正しくありません。
対処
Device Manager サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合は，サーバを起動したあとに再度操作を実行してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15853-E
データ構造を取得できませんでした。(レポート=＜レポート名＞)環境が正しくありません。サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合，サーバを起動したあとに再度操作してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
環境が正しくありません。
対処
サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合，サーバを起動したあとに再度操作してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15854-E
ユーザー情報を保存しました。(ユーザー名=＜レポート名＞， レポート=＜ユーザ名＞)環境が正しくありません。Device Manager サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合は，サーバを起動したあとに再度操作を実行してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
環境が正しくありません。
対処
Device Manager サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合は，サーバを起動したあとに再度操作を実行してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15855-E
グローバルモニタリングエリアのデータを取得できませんでした。環境が正しくありません。Device Manager サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合は，サーバを起動したあとに再度操作を実行してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
環境が正しくありません。
対処
Device Manager サーバが起動しているか確認してください。サーバが起動していない場合は，サーバを起動したあとに再度操作を実行してください。サーバが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15856-E
Tiered Storage Managerのデータベースにアクセスできませんでした。Tiered Storage Managerサーバを一度起動させてください。
要因
-
対処
Tiered Storage Managerサーバを一度起動させてください。

KAIC15857-W
指定した条件に合うボリュームが多過ぎるため，一覧を表示できません。(件数: ＜件数＞，上限値: ＜上限値＞，保守情報: ＜レポート名＞)一覧表示できる上限値＜上限値＞を超えました。指定した条件に合うボリュームの数が少なくなるように，条件を指定し直してください。
要因
一覧表示できる上限値＜上限値＞を超えました。
対処
指定した条件に合うボリュームの数が少なくなるように，条件を指定し直してください。

KAIC15858-W
指定した列の組み合わせではソートできません。(列名: ＜列名＞)別の列を指定してください。
要因
-
対処
別の列を指定してください。

KAIC15859-W
フィルタリングおよび列の表示条件を保存できません。指定したソート条件が多過ぎます。ソート条件を見直してください。
要因
指定したソート条件が多過ぎます。
対処
ソート条件を見直してください。

KAIC15860-W
フィルタリングおよび列の表示条件を保存できません。指定したフィルター条件が多過ぎる，またはフィルター条件が長過ぎます。フィルター条件を見直してください。
要因
指定したフィルター条件が多過ぎる，またはフィルター条件が長過ぎます。
対処
フィルター条件を見直してください。

KAIC15861-E
指定したiSCSIターゲットの情報がほかのユーザーによって変更されたおそれがあります。いったん操作を中断し，再度操作を実行してください。
要因
-
対処
いったん操作を中断し，再度操作を実行してください。

KAIC15862-E
iSCSIターゲット名に同じ名前(＜iSCSIターゲット名＞)が指定されています。異なるiSCSIターゲット名を指定してください。
要因
-
対処
異なるiSCSIターゲット名を指定してください。

KAIC15863-E
パリティグループを削除できません。Data Retention Utilityでアクセス属性を設定しているボリュームが含まれています。(パリティグループ=＜パリティグループ＞)ボリューム一覧で，ボリューム属性が「GUARD」のボリュームを確認し，アクセス属性の設定を解除してください。
要因
Data Retention Utilityでアクセス属性を設定しているボリュームが含まれています。(パリティグループ=＜パリティグループ＞)
対処
ボリューム一覧で，ボリューム属性が「GUARD」のボリュームを確認し，アクセス属性の設定を解除してください。

KAIC15864-I
Device Managerがサポートしていないドライブが含まれています。Device Managerがサポートしていないドライブは画面に表示されず，パリティグループの作成に使用できません。Device Managerがサポートしているドライブについては，顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。
要因
Device Managerがサポートしていないドライブは画面に表示されず，パリティグループの作成に使用できません。
対処
Device Managerがサポートしているドライブについては，顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

KAIC15865-W
再同期することのできるホストが一台もありません。
要因
-
対処
-

KAIC15866-W
プロファイルスケジュール設定で登録されたタスクはキャンセルできません。(タスク名=＜タスク名＞)プロファイルスケジュール設定で操作してください。
要因
-
対処
プロファイルスケジュール設定で操作してください。

KAIC15867-E
ストレージシステム(＜ストレージシステム名＞)に対して，Device Managerがこの操作をサポートしていないため，実行できません。この操作をサポートしているモデルか確認してください。
要因
-
対処
この操作をサポートしているモデルか確認してください。

KAIC15868-E
ストレージシステム上のHDTプールに対して，Device Managerがこの操作をサポートしていないため，実行できません。
要因
-
対処
-

KAIC15869-W
この論理グループにはサポートしていないストレージシステム上のHDTボリュームを含むため表示できません。ほかの論理グループを選択するか，サポートしているストレージシステム上のHDTボリュームだけを含むように論理グループの内容を変更してください。
要因
-
対処
ほかの論理グループを選択するか，サポートしているストレージシステム上のHDTボリュームだけを含むように論理グループの内容を変更してください。

KAIC15870-I
この論理グループにはサポートしていないストレージシステム上のHDTボリュームが含まれています。［モビリティ］タブでは，サポートしていないストレージシステム上のHDTボリュームは表示されません。選択した論理グループの情報を［リソース］タブで確認してください。
要因
-
対処
選択した論理グループの情報を［リソース］タブで確認してください。

KAIC15871-I
［モビリティ］タブでは，このストレージシステム上のHDTプールは表示されません。Device Managerでは，このストレージシステム上のHDTプールの表示をサポートしていません。HDTプールの情報は［リソース］タブで確認してください。
要因
Device Managerでは，このストレージシステム上のHDTプールの表示をサポートしていません。
対処
HDTプールの情報は［リソース］タブで確認してください。

KAIC15900-E
セッションの有効期限が切れました。ログインし直してください。(保守情報=＜保守情報＞)
要因
-
対処
ログインし直してください。(保守情報=＜保守情報＞)

KAIC15901-E
セッションが無効です。ログインし直してください。(保守情報=＜保守情報＞)
要因
-
対処
ログインし直してください。(保守情報=＜保守情報＞)

KAIC15902-E
サーバと通信できません。再度同じ操作を実行してください。(保守情報=＜保守情報＞)
要因
-
対処
再度同じ操作を実行してください。(保守情報=＜保守情報＞)

KAIC15903-E
サーバと通信できません。再度同じ操作を実行してください。(保守情報=＜保守情報＞)
要因
-
対処
再度同じ操作を実行してください。(保守情報=＜保守情報＞)

KAIC15904-E
外部API ＜機能名＞ に特定できないエラーが発生しました。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15905-E
不明なメッセージが検出されました。(メッセージID=＜メッセージID＞, パラメータ=＜メッセージのパラメータ＞)顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC15906-E
製品のインストールファイル "＜ファイル名＞" が見つかりません。インストールディレクトリが不整合になっているおそれがあります。上書きインストールを実行してください。
要因
インストールディレクトリが不整合になっているおそれがあります。
対処
上書きインストールを実行してください。

KAIC15907-E
製品の内部ファイル"＜ファイル名＞"へのアクセスで，I/Oエラーが発生しました（操作名 "＜操作名＞"）。インストールディレクトリが不整合になっているか，または管理サーバプロセスが正しい権限で起動されていないことが考えられます。プロセスの実行権限を確認してください。製品の内部ファイルが存在しない，または壊れていると思われる場合は，製品を上書きインストールしてください。
要因
インストールディレクトリが不整合になっているか，または管理サーバプロセスが正しい権限で起動されていないことが考えられます。
対処
プロセスの実行権限を確認してください。製品の内部ファイルが存在しない，または壊れていると思われる場合は，製品を上書きインストールしてください。

KAIC15908-E
内部エラーが発生しました。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。(保守情報=＜要因＞)
要因
-
対処
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。(保守情報=＜要因＞)

KAIC15950-I
アプリケーションの起動を実施しています。(保守情報: ＜保守情報＞)
要因
-
対処
-

KAIC15951-I
アプリケーションの起動に成功しました。(保守情報: ＜保守情報＞)
要因
-
対処
-

KAIC15952-E
アプリケーションの起動に失敗しました。 (保守情報: ＜保守情報＞)
要因
-
対処
-

KAIC15953-I
アプリケーションの終了を開始しました。
要因
-
対処
-

KAIC15954-I
アプリケーションの終了に成功しました。
要因
-
対処
-

KAIC15955-E
アプリケーションの終了に失敗しました。
要因
-
対処
-

KAIC15956-I
サーバとの接続状態をテストします。 (試行した回数: ＜試行した回数＞， 試行する最大回数: ＜試行する最大回数＞, 接続名: ＜接続名＞)
要因
-
対処
-

KAIC15957-I
サーバとの接続テストに成功しました。(接続名: ＜接続名＞)
要因
-
対処
-

KAIC15958-E
サーバとの接続テストに失敗しました。(接続名: ＜接続名＞)各種サービスの稼働状態を確認してください。
要因
-
対処
各種サービスの稼働状態を確認してください。

KAIC16000-I
ログインセッションは切断されます。
要因
-
対処
-

KAIC16001-E
ユーザーIDおよびパスワードが入力されていません。ユーザーIDおよびパスワードを入力してください。
要因
-
対処
ユーザーIDおよびパスワードを入力してください。

KAIC16002-E
サーバと通信できません。ネットワークの状態に問題がないこと，およびDevice Manager Web Serviceが正しく起動していることを確認してください。
要因
-
対処
ネットワークの状態に問題がないこと，およびDevice Manager Web Serviceが正しく起動していることを確認してください。

KAIC16003-E
警告バナーを取得できません。現在，サーバの起動中か，起動できなかったおそれがあります。しばらくしてから再実行してください。同じエラーが発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
しばらくしてから再実行してください。同じエラーが発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC16008-E
ログインに必要なパラメータが不足しています。(保守情報=＜パラメータ名＞)同じエラーが発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
同じエラーが発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC16009-E
予期しないエラーが発生しました。アプリケーションを終了します。(保守情報=＜保守情報＞) しばらくしてから再実行してください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
-
対処
アプリケーションを終了します。
しばらくしてから再実行してください。同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC16010-E
タスク名を入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC16011-E
タスク名が長過ぎます。
要因
-
対処
-

KAIC16012-E
時刻の形式が正しくありません。時刻をHH:MM形式（Hは時間，Mは分）で入力してください。
要因
-
対処
時刻をHH:MM形式（Hは時間，Mは分）で入力してください。

KAIC16013-I
ライセンスキーを登録してください。
要因
-
対処
-

KAIC16014-I
ライセンスの登録が完了しました。
要因
-
対処
-

KAIC16015-E
タスクの説明が長過ぎます。タスクの説明を500バイト以内で入力してください。
要因
-
対処
タスクの説明を500バイト以内で入力してください。

KAIC16016-E
入力したライセンスキーはライセンス期限が満了しています。有効なライセンスキーを登録してください。
要因
-
対処
有効なライセンスキーを登録してください。

KAIC16017-E
選択したWWNはすでに追加されています。（WWN=＜WWN＞)
要因
-
対処
-

KAIC16018-W
サーバとの通信が中断されました。
要因
-
対処
-

KAIC16019-I
データ収集タスクを登録しました。
要因
-
対処
-

KAIC16020-E
手動で追加したホストは，更新できません。自動的に探索して登録したホストを選択してください。
要因
-
対処
自動的に探索して登録したホストを選択してください。

KAIC16021-W
選択したホストに手動で追加したホストが＜更新できないホストの数＞個含まれています。これらのホストは更新されません。
要因
-
対処
これらのホストは更新されません。

KAIC16022-I
ホストを追加しました。
要因
-
対処
-

KAIC16023-I
ホストを編集しました。
要因
-
対処
-

KAIC16024-E
完了していないタスクは，削除できません。完了しているタスクを選択してください。
要因
-
対処
完了しているタスクを選択してください。

KAIC16025-W
選択したタスクに，完了していないタスクが＜削除できないタスクの数＞個含まれています。これらのタスクは削除されません。
要因
-
対処
これらのタスクは削除されません。

KAIC16026-E
正しいWWNが選択または入力されていません。正しいWWNを選択または入力してください。
要因
-
対処
正しいWWNを選択または入力してください。

KAIC16027-E
Host Data Collectorが登録されていません。Host Data Collectorを登録してください。
要因
-
対処
Host Data Collectorを登録してください。

KAIC16028-I
サーバは起動途中です。しばらくお待ちください。(保守情報: ＜コンポーネント名＞)
要因
-
対処
しばらくお待ちください。(保守情報: ＜コンポーネント名＞)

KAIC16029-E
サーバを起動できませんでした。(保守情報: ＜コンポーネント名＞ 初期化エラー)Device Managerサーバを再起動してから，ログイン画面を更新してください。同じエラーが発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
Device Managerサーバを再起動してから，ログイン画面を更新してください。同じエラーが発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC16030-I
リソースグループを作成しました。
要因
-
対処
-

KAIC16031-E
リソースグループを作成できませんでした。 (パラメータ=＜パラメータ＞)いったん操作を終了して，登録するリソースの状態を確認してください。
要因
-
対処
いったん操作を終了して，登録するリソースの状態を確認してください。

KAIC16032-I
指定したライセンスファイルが不正です。 (保守情報: ファイル名: ＜ファイル名＞, ファイルサイズ: ＜ファイルサイズ＞)
要因
-
対処
-

KAIC16033-E
インストールされている製品のバージョン情報を取得できませんでした。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC16034-I
複数のリソースグループが使用されています。設定内容が正しいか確認してください。
要因
-
対処
設定内容が正しいか確認してください。

KAIC16035-W
選択したプールは，内部または外部，ドライブタイプ，回転数，チップタイプ，RAIDレベルなどの特性が異なるパリティグループが混在しています。
要因
-
対処
-

KAIC16036-E
使用できるLDEV IDが不足しています。不要なボリュームを＜ボリューム数＞個削除してください。またはリソースグループにLDEV IDを登録してください。
要因
-
対処
不要なボリュームを＜ボリューム数＞個削除してください。またはリソースグループにLDEV IDを登録してください。

KAIC16037-E
メールアドレスが長過ぎます。
要因
-
対処
-

KAIC16038-E
メールアドレスの形式が正しくありません。
要因
-
対処
-

KAIC16039-E
選択したiSCSIネームはすでに追加されています。（iSCSIネーム=＜iSCSI Name＞)
要因
-
対処
-

KAIC16040-E
＜製品名＞レポートを起動できません。Hitachi Command Suiteまたは＜製品名＞の設定に誤りがあるおそれがあります。Hitachi Command Suiteおよび＜製品名＞の設定を見直し，再度ログインしてください。エラーが繰り返し発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
Hitachi Command Suiteまたは＜製品名＞の設定に誤りがあるおそれがあります。
対処
Hitachi Command Suiteおよび＜製品名＞の設定を見直し，再度ログインしてください。エラーが繰り返し発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC16041-E
この画面を表示するためのコンポーネントを＜製品名＞から読み込めません。＜製品名＞で環境不正の可能性があります。＜製品名＞の環境を見直し再度ログインし直してください。エラーが繰り返し発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
＜製品名＞で環境不正の可能性があります。
対処
＜製品名＞の環境を見直し再度ログインし直してください。エラーが繰り返し発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC16042-E
この画面を表示するためのコンポーネントを＜製品名＞から読み込めません。ネットワーク障害または＜製品名＞が起動していないおそれがあります。＜製品名＞の環境を見直し再度ログインし直してください。エラーが繰り返し発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
ネットワーク障害または＜製品名＞が起動していないおそれがあります。
対処
＜製品名＞の環境を見直し再度ログインし直してください。エラーが繰り返し発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC16043-E
画面の初期化に失敗しました。再度ログインしてください。
要因
-
対処
再度ログインしてください。

KAIC16044-E
画面の初期化に失敗しました。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
-
対処
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC16045-E
正しいiSCSIネームが選択または入力されていません。正しいiSCSIネームを選択または入力してください。
要因
-
対処
正しいiSCSIネームを選択または入力してください。

KAIC16046-E
＜開始時刻フィールド名＞ より前の時刻が＜終了時刻フィールド名＞として指定されました。＜終了時刻フィールド名＞の時刻は，＜開始時刻フィールド名＞より後に指定してください。
要因
-
対処
＜終了時刻フィールド名＞の時刻は，＜開始時刻フィールド名＞より後に指定してください。

KAIC16050-W
RAIDレベルまたはRAID構成が同一階層に混在しているプールが選択されています。
要因
-
対処
-

KAIC16051-E
ドライブタイプと回転数が同じで，RAIDレベルまたはRAID構成だけが異なるパリティグループがプール内に混在しているため，この操作を実行できません。Device Manager CLI， Storage NavigatorまたはRemote Web Consoleで操作してください。
要因
-
対処
Device Manager CLI， Storage NavigatorまたはRemote Web Consoleで操作してください。

KAIC16052-E
ドロップダウンリストの項目に値が指定されていません。適切な値を選択してください。
要因
-
対処
-

KAIC16053-E
ラジオボタンの項目が選択されていません。適切なラジオボタンを選択してください。
要因
-
対処
-

KAIC16105-E
この作成の方法はサポートしていません。
要因
-
対処
-

KAIC16106-E
ボリュームを作成できるストレージシステムがありません。ストレージシステムを登録してください。またはリソースグループにLDEV IDを登録してください。
要因
-
対処
ストレージシステムを登録してください。またはリソースグループにLDEV IDを登録してください。

KAIC16107-E
内部エラーが発生しました。同じエラーが発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。(保守情報=＜保守情報＞)
要因
-
対処
同じエラーが発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。(保守情報=＜保守情報＞)

KAIC16108-E
ボリュームを作成できるプールがありません。プールを作成してください。
要因
-
対処
プールを作成してください。

KAIC16109-E
ボリュームを作成できるパリティグループがありません。パリティグループを作成してください。
要因
-
対処
パリティグループを作成してください。

KAIC16110-I
前回実行したときの条件を適用できません。
要因
-
対処
-

KAIC16111-E
論理グループ名を入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC16112-E
プールが選択されていません。プールを選択してください。
要因
-
対処
プールを選択してください。

KAIC16113-E
パリティグループが選択されていません。パリティグループを選択してください。
要因
-
対処
パリティグループを選択してください。

KAIC16114-E
前回実行したときの条件を適用できません。
要因
-
対処
-

KAIC16115-E
このストレージシステムに関連するタスクが実行中です。このストレージシステムに関連するタスクがすべて完了したあと，再度実行してください。
要因
-
対処
このストレージシステムに関連するタスクがすべて完了したあと，再度実行してください。

KAIC16116-E
ライセンス情報を取得できません。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC16117-E
開始アドレスより後のアドレスを指定してください。
要因
-
対処
-

KAIC16118-E
ホストグループ名を＜最小文字長＞文字以上＜最大文字長＞文字以内で入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC16119-E
文字＜使えない文字＞は使えません。
要因
-
対処
-

KAIC16120-E
入力値は16進数で指定してください。
要因
-
対処
-

KAIC16121-E
指定できる範囲(＜最小Lun番号＞~＜最大Lun番号＞)を超えます。
要因
-
対処
-

KAIC16122-E
ユーザー名が長すぎます。ユーザー名は255文字以内で入力してください。
要因
-
対処
ユーザー名は255文字以内で入力してください。

KAIC16123-E
パスワードが長すぎます。パスワードは255文字以内で入力してください。
要因
-
対処
パスワードは255文字以内で入力してください。

KAIC16124-E
半角英数字で指定してください。
要因
-
対処
-

KAIC16125-E
グループ名を入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC16126-E
不正なグループ名が入力されています。
要因
-
対処
-

KAIC16127-E
フルネームに使用できない文字が含まれています。
要因
-
対処
-

KAIC16128-E
半角英数字で指定してください。
要因
-
対処
-

KAIC16129-E
Eメールアドレスは＜最大文字数＞文字以内で入力してください。入力したEメールアドレスに誤りがないか確認してください。または，文字数に収まるEメールアドレスを入力してください。
要因
-
対処
入力したEメールアドレスに誤りがないか確認してください。または，文字数に収まるEメールアドレスを入力してください。

KAIC16130-E
グループ名に使用できない文字を入力しています。使用できる文字は次のとおりです。: A-Z，a-z，0-9，'='，'-'，'_'，'.'，',', '`'グループ名に使用できる文字を入力してください。
要因
-
対処
グループ名に使用できる文字を入力してください。

KAIC16131-E
ライセンスキーファイルをアップロードできませんでした。(保守情報=＜保守情報＞)
要因
-
対処
-

KAIC16132-E
外部パリティグループ番号は＜最小外部ArrayGroup番号＞以上＜最大外部ArrayGroup番号＞以下の値を入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC16133-E
名前を入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC16134-E
名前が長過ぎます。名前を75バイト以内で入力してください。
要因
-
対処
名前を75バイト以内で入力してください。

KAIC16135-E
説明が長過ぎます。説明を500バイト以内で入力してください。
要因
-
対処
説明を500バイト以内で入力してください。

KAIC16136-E
指定したストレージシステムが見つかりませんでした。階層を作成するストレージシステムを指定してください。ストレージが削除されています。別のストレージを選択してください。
要因
ストレージが削除されています。
対処
別のストレージを選択してください。

KAIC16137-E
条件またはリソースを指定していません。少なくとも一つ以上の条件またはリソースを指定してください。
要因
-
対処
少なくとも一つ以上の条件またはリソースを指定してください。

KAIC16138-E
階層名に使用できない文字を入力しています。使用できる文字は次のとおりです。: A-Z，a-z，0-9，' '，'-'，'_'，'.'，'@'，全角文字
階層名に使用できる文字を入力してください。
要因
-
対処
階層名に使用できる文字を入力してください。

KAIC16139-E
容量の値が範囲外です。＜最小容量(単位付き)＞から＜最大容量(単位付き)＞の間に設定してください。
要因
-
対処
＜最小容量(単位付き)＞から＜最大容量(単位付き)＞の間に設定してください。

KAIC16140-E
割り当てられるホストがありません。ホストを追加してください。
要因
-
対処
ホストを追加してください。

KAIC16141-E
選択したホストに割り当てられるストレージシステムがありません。選択したホストと接続できるストレージシステムを追加するか，またはホストを選択し直してください。
要因
-
対処
選択したホストと接続できるストレージシステムを追加するか，またはホストを選択し直してください。

KAIC16142-E
ホスト名に使用できない文字が含まれています。
要因
-
対処
-

KAIC16143-E
過去の日付でスケジューリングされています。
要因
-
対処
-

KAIC16144-E
タスク名に制御文字が含まれています。タスク名を変更してください。
要因
-
対処
タスク名を変更してください。

KAIC16145-E
タスク名が長すぎます。タスク名は32バイト以内で入力してください。
要因
-
対処
タスク名は32バイト以内で入力してください。

KAIC16146-E
選択したタスクは操作できません。タスクを選択し直してください。
要因
-
対処
タスクを選択し直してください。

KAIC16147-W
操作できない状態のタスクを対象外にしました。(タスク名=＜タスク名＞)
要因
-
対処
-

KAIC16148-E
グループ名は＜最大バイト数＞バイト以内で入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC16149-E
説明は＜最大バイト数＞文字以内で入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC16150-W
異なる特徴を持つパリティーグループが混在しています。
要因
-
対処
-

KAIC16151-E
予期しないエラーが発生しました。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
＜スタックトレース＞
要因
-
対処
エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
＜スタックトレース＞

KAIC16152-W
使用率の現在値が使用率しきい値1を超えています。使用率しきい値1は現在値より大きい値を設定してください。
要因
-
対処
使用率しきい値1は現在値より大きい値を設定してください。

KAIC16153-W
使用率の現在値が使用率しきい値2を超えています。使用率しきい値2は現在値より大きい値を設定してください。
要因
-
対処
使用率しきい値2は現在値より大きい値を設定してください。

KAIC16154-W
予約率の現在値が警告予約率を超えています。警告予約率は現在値より大きい値を設定してください。
要因
-
対処
警告予約率は現在値より大きい値を設定してください。

KAIC16155-W
予約率の現在値が最大予約率を超えています。最大予約率は現在値より大きい値を設定してください。
要因
-
対処
最大予約率は現在値より大きい値を設定してください。

KAIC16156-E
使用率しきい値1（＜使用率しきい値1＞%）は使用率しきい値2（＜使用率しきい値2＞%）より小さい値を設定すべきです。使用率しきい値1は使用率しきい値2より小さい値を設定してください。
要因
-
対処
使用率しきい値1は使用率しきい値2より小さい値を設定してください。

KAIC16157-E
警告予約率（＜警告予約率＞%）は最大予約率（＜最大予約率＞%）より小さい値を設定すべきです。警告予約率は最大予約率より小さい値を設定してください。
要因
-
対処
警告予約率は最大予約率より小さい値を設定してください。

KAIC16158-E
プール名は，＜最小文字長＞文字以上＜最大文字長＞文字以内で入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC16159-E
プール名に使用できない文字を入力しています。プール名に使用できる文字は次のとおりです。: A-Z, a-z, 0-9, ' ', '~', '`', '!', '@', '#', '$', '%', '^', '&', '(', ')', '_', '+', '-', '=', '{', '}', '[', ']' ''', '.'。プール名に使用できる文字を入力してください。
要因
-
対処
プール名に使用できる文字を入力してください。

KAIC16160-E
ラベルに使用できない文字を入力しています。ラベルに使用できる文字は次のとおりです。: A-Z, a-z, 0-9, ' ', '~', '`', '!', '@', '#', '$', '%', '^', '&', '*', '(', ')', '_', '+', '-', '=', '{', '}', '[', ']', '|', ':', ';', ''', '<', '>', ',', '.', '?', '/'。ラベルに使用できる文字を入力してください。
要因
-
対処
ラベルに使用できる文字を入力してください。

KAIC16161-W
使用率が使用率しきい値1を超えています。プール容量を拡張してください。
要因
-
対処
プール容量を拡張してください。

KAIC16162-W
使用率が使用率しきい値2を超えています。プール容量を拡張してください。
要因
-
対処
プール容量を拡張してください。

KAIC16163-W
予約率が警告予約率を超えています。プール容量を拡張してください。
要因
-
対処
プール容量を拡張してください。

KAIC16164-W
予約率が最大予約率を超えています。プール容量を拡張してください。
要因
-
対処
プール容量を拡張してください。

KAIC16165-E
条件またはリソースが指定されていません。一つ以上の条件またはリソースを指定してください。
要因
-
対処
一つ以上の条件またはリソースを指定してください。

KAIC16166-E
論理グループ名に使用できない文字を入力しています。使用できる文字は次のとおりです。: A-Z，a-z，0-9，' '，'-'，'_'，'.'，'@'，全角文字
論理グループ名を入力し直してください。
要因
-
対処
論理グループ名を入力し直してください。

KAIC16167-E
検索条件のデバイス番号に不正な文字が含まれています。デバイス番号を見直してください。
要因
-
対処
デバイス番号を見直してください。

KAIC16168-E
検索条件に指定されたデバイス番号の指定数が多すぎます。デバイス番号は100個以内で指定してください。
要因
-
対処
デバイス番号は100個以内で指定してください。

KAIC16169-E
検索条件に指定したデバイス番号の形式が正しくありません。デバイス番号を正しい形式で指定してください。
要因
-
対処
デバイス番号を正しい形式で指定してください。

KAIC16170-E
すべてのホストは削除できません。削除するホストを再度選択してください。
要因
-
対処
削除するホストを再度選択してください。

KAIC16171-E
すべてのボリュームは削除できません。削除するボリュームを再度選択してください。
要因
-
対処
削除するボリュームを再度選択してください。

KAIC16172-E
開始時刻(＜モニタリング開始時刻＞)は，終了時刻(＜モニタリング終了時刻＞)より早くなければいけません。開始時刻と終了時刻の設定を見直してください。
要因
-
対処
開始時刻と終了時刻の設定を見直してください。

KAIC16173-E
開始時刻(＜モニタリング開始時刻＞)と終了時刻(＜モニタリング終了時刻＞)の間が，1時間未満です。開始時刻と終了時刻の間を1時間以上空けてください。
要因
-
対処
開始時刻と終了時刻の間を1時間以上空けてください。

KAIC16174-E
ボリューム作成のためのプールやパリティグループがありません。プールやパリティグループを作成してください。
要因
-
対処
プールやパリティグループを作成してください。

KAIC16175-E
検索条件に指定したプールIDの数が，101個を超えています。プールIDは100個以内で指定してください。
要因
-
対処
プールIDは100個以内で指定してください。

KAIC16176-E
検索条件に指定したプールIDの形式が正しくありません。プールIDの形式は「＜PoolIDPrefix＞ 123」などです。複数指定する場合はコンマ区切りで指定してください。
要因
-
対処
プールIDの形式は「＜PoolIDPrefix＞ 123」などです。複数指定する場合はコンマ区切りで指定してください。

KAIC16177-E
0より大きい値を入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC16178-E
タスク集計期間を入力されていません。タスク集計期間を入力してください。
要因
-
対処
タスク集計期間を入力してください。

KAIC16179-E
検索条件に指定したパリティグループの形式が正しくありません。パリティグループやその形式を確認し，再度検索を実行してください。
要因
-
対処
パリティグループやその形式を確認し，再度検索を実行してください。

KAIC16180-E
入力した値が範囲外です。＜入力できる最小値＞から＜入力できる最大値＞までの範囲で，かつ整数値を入力してください。
要因
-
対処
＜入力できる最小値＞から＜入力できる最大値＞までの範囲で，かつ整数値を入力してください。

KAIC16181-E
複数の値を入力する場合はコンマで区切ってください。
要因
-
対処
-

KAIC16182-E
値の範囲を指定する場合は "-" で区切ってください。値の範囲は一組だけ指定できます。
要因
-
対処
-

KAIC16183-E
この演算子では，値を一つだけ入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC16184-E
LDEV IDの形式は「123」，「00:12」，「00:12:34」などです。複数の形式を混在させることはできません。
要因
-
対処
-

KAIC16185-E
プールIDの形式は「＜プールIDのプレフィクス＞ 123」などです。
要因
-
対処
-

KAIC16186-I
異なるストレージシステムに属するボリュームが選択されています。複数のボリュームを指定する場合，すべてのボリュームが同じストレージシステムに属していることを確認してください。
要因
-
対処
複数のボリュームを指定する場合，すべてのボリュームが同じストレージシステムに属していることを確認してください。

KAIC16187-E
現在の容量以下の値は入力できません。＜現在の容量＞より大きい値を入力してください。
要因
-
対処
＜現在の容量＞より大きい値を入力してください。

KAIC16188-E
プールの最大予約率を超えるボリュームの拡張はできません。＜拡張できる容量＞以下の値を設定してください。
要因
-
対処
＜拡張できる容量＞以下の値を設定してください。

KAIC16189-W
ボリュームを拡張すると，プールの警告予約率を超えます。ボリュームを拡張したあと，プールを拡張してください。
要因
-
対処
ボリュームを拡張したあと，プールを拡張してください。

KAIC16190-E
ホストが見つかりません。ホストが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了したあと，リソースで確認してください。
要因
ホストが削除されたおそれがあります。
対処
いったん操作を終了したあと，リソースで確認してください。

KAIC16191-E
ユーザーIDが入力されていません。ユーザーIDを入力してください。
要因
-
対処
ユーザーIDを入力してください。

KAIC16192-E
パスワードが入力されていません。パスワードを入力してください。
要因
-
対処
パスワードを入力してください。

KAIC16193-W
タイムアウトしました。絞込条件を追加して再実行してください。
要因
-
対処
絞込条件を追加して再実行してください。

KAIC16194-E
DPボリュームの総容量(＜DPボリュームの総容量＞)が，ストレージシステムの上限値(＜ストレージシステム内のDPボリュームの合計容量の上限値＞)を超えるため，DPボリュームを拡張できません。
要因
-
対処
-

KAIC16195-W
サーバ初期化が完了していないため，Device ManagerおよびTiered Storage Managerのライセンス情報しか表示できません。ほかの製品の情報を表示するには，しばらくしてからダイアログを開き直してください。
要因
-
対処
ほかの製品の情報を表示するには，しばらくしてからダイアログを開き直してください。

KAIC16196-W
ログインしようとした製品のライセンスが登録されていません。サーバの初期化が完了していないため，詳細な情報を表示できません。しばらくしてから画面を更新してください。
要因
-
対処
しばらくしてから画面を更新してください。

KAIC16197-E
ファイルサーバ名に使用できない文字が含まれています。ファイルサーバ名には次の文字を使用してください : A-Z, a-z, 0-9, '!', '#', '$', '%', '&', ''', '(', ')', '+', '-', '.', '=', '@', '[', ']', '^', '_', '{', '}', '`', ':', '~'.
要因
-
対処
ファイルサーバ名には次の文字を使用してください : A-Z, a-z, 0-9, '!', '#', '$', '%', '&', ''', '(', ')', '+', '-', '.', '=', '@', '[', ']', '^', '_', '{', '}', '`', ':', '~'.

KAIC16198-E
ファイルサーバ名が長すぎます。50文字以下で入力してください。
要因
-
対処
50文字以下で入力してください。

KAIC16199-E
ホスト名に使用できない文字が含まれています。ホスト名には次の文字を使用してください : A-Z, a-z, 0-9, '!', '#', '$', '%', '&', ''', '(', ')', '+', '-', '.', '=', '@', '[', ']', '^', '_', '{', '}', '`', ':', '~'
要因
-
対処
ホスト名には次の文字を使用してください : A-Z, a-z, 0-9, '!', '#', '$', '%', '&', ''', '(', ')', '+', '-', '.', '=', '@', '[', ']', '^', '_', '{', '}', '`', ':', '~'

KAIC16200-E
ホスト名が長すぎます。50文字以下で入力してください。
要因
-
対処
50文字以下で入力してください。

KAIC16201-I
ファイルサーバを編集しました。
要因
-
対処
-

KAIC16202-E
手動設定で指定できるLU番号の候補がありません。使用するストレージポートを変更するかLU番号を自動設定にしてください。
要因
-
対処
使用するストレージポートを変更するかLU番号を自動設定にしてください。

KAIC16203-E
指定したLU番号が重複しています。ボリューム(＜重複するボリューム群＞), LU番号(＜重複するLUN群＞)。ボリュームごとに一意のLU番号を指定してください。
要因
-
対処
ボリュームごとに一意のLU番号を指定してください。

KAIC16204-E
LU番号を設定していない，またはLU番号に関連するボリューム割り当て情報が変更されました。［ホストグループ，LU番号 設定］から［LU番号選択］ダイアログを表示させて，LU番号を選択してください。
要因
-
対処
［ホストグループ，LU番号 設定］から［LU番号選択］ダイアログを表示させて，LU番号を選択してください。

KAIC16205-E
ラベルは＜開始番号のラベル＞と合わせて，＜ラベル最大文字数(64)＞文字以内で入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC16206-E
＜開始番号のラベル＞は，＜開始番号のけた数(9)＞けた以内で入力してください。ラベルは＜開始番号のラベル＞と合わせて，＜ラベル最大文字数(64)＞文字以内で入力してください。＜ボリューム数のラベル＞を変更した場合は，＜開始番号のラベル＞を見直してください。
要因
-
対処
-

KAIC16207-E
ラベルは＜ラベル最大文字数(64)＞文字以内で入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC16208-E
統合先ホストは複数選択できません。統合先ホストには，ホストを一つだけ選択してください。
要因
-
対処
統合先ホストには，ホストを一つだけ選択してください。

KAIC16209-W
枯渇しきい値を設定しているため，使用率しきい値1を変更できません。
要因
-
対処
-

KAIC16210-E
通常ホスト以外のホスト，または手動で追加した仮想化サーバ以外のホストが選択されています。統合先ホストには，通常ホストまたは手動で追加した仮想化サーバを選択してください。
要因
-
対処
統合先ホストには，通常ホストまたは手動で追加した仮想化サーバを選択してください。

KAIC16211-E
リソースグループ名を入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC16212-E
リソースグループが見つかりません。リソースグループが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了して，リソースグループを確認してください。
要因
-
対処
いったん操作を終了して，リソースグループを確認してください。

KAIC16213-E
リソースグループ名に使用できない文字を入力しています。次の文字は使用できません。: '¥¥'，'/'，':'，','，';'，'*'，'?'，'”'，'<'，'>'，'|'，全角文字
リソースグループ名を入力し直してください。
要因
-
対処
リソースグループ名を入力し直してください。

KAIC16214-E
選択できるリソースがありません。対象のストレージシステムに登録できるリソースがあるか確認してください。
要因
-
対処
対象のストレージシステムに登録できるリソースがあるか確認してください。

KAIC16215-E
指定した条件に合うボリュームが多過ぎるため，画面に表示できません。指定した条件に合うボリュームの数が上限値を超えています。指定した条件に合うボリュームの数が少なくなるように，条件を指定し直してください。
要因
指定した条件に合うボリュームの数が上限値を超えています。
対処
指定した条件に合うボリュームの数が少なくなるように，条件を指定し直してください。

KAIC16217-E
選択できるユーザーがいません。ユーザーを追加してください。
要因
-
対処
ユーザーを追加してください。

KAIC16218-E
選択できるリソースグループがありません。リソースグループを追加してください。
要因
-
対処
リソースグループを追加してください。

KAIC16219-W
ストレージポート(ポート名=＜ポート名＞)にFCoEポートが選択されています。ホストポートがFCoEポートであることを確認してください。
要因
-
対処
ホストポートがFCoEポートであることを確認してください。

KAIC16220-E
FCoEポート(ポート名=＜ポート名＞)は選択できません。FCポートを選択してください。
要因
-
対処
FCポートを選択してください。

KAIC16221-W
LUSEボリュームが選択されています。選択したLUSEボリュームを構成するすべてのボリュームが同時に登録されます。
要因
-
対処
-

KAIC16222-W
プールボリュームが選択されています。同じプールを構成するすべてのボリュームも登録されます。
要因
-
対処
-

KAIC16223-I
リソースグループを編集しました。
要因
-
対処
-

KAIC16224-I
リソースグループを削除しました。
要因
-
対処
-

KAIC16225-I
ユーザーグループを作成しました。 (ユーザーグループ名=＜ユーザーグループ名＞)
要因
-
対処
-

KAIC16226-I
ユーザーグループを編集しました。 (ユーザーグループ名=＜ユーザーグループ名＞)
要因
-
対処
-

KAIC16227-E
ユーザーグループ名に使用できない文字を入力しています。使用できない文字は次のとおりです。: '"', '*', ',', '/', ':', ';', '<', '>', '?', '¥¥', '|', 全角文字
ユーザーグループ名を入力し直してください。
要因
-
対処
ユーザーグループ名を入力し直してください。

KAIC16228-E
ユーザーグループ名が長過ぎます。ユーザーグループ名は64文字以内で入力してください。
要因
-
対処
ユーザーグループ名は64文字以内で入力してください。

KAIC16229-E
指定したユーザーグループ名はすでに使用されています。(ユーザーグループ名=＜ユーザーグループ名＞)異なるユーザーグループ名を指定してください。
要因
-
対処
異なるユーザーグループ名を指定してください。

KAIC16230-E
ユーザーグループ名を入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC16231-E
説明は＜最大文字数＞文字以内で入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC16232-W
選択できるストレージシステムがありません。リソースグループの作成および変更が可能なストレージシステムはVSPおよびHUS VMです。リソースグループの作成および変更が可能なストレージシステムが登録されていません。
要因
リソースグループの作成および変更が可能なストレージシステムが登録されていません。
対処
-

KAIC16233-E
リソースグループからリソースを削除できません。リソースグループには一つ以上のリソースが登録されている必要があります。削除するリソースを選択し直すか，リソースグループ自体を削除してください。
要因
リソースグループには一つ以上のリソースが登録されている必要があります。
対処
削除するリソースを選択し直すか，リソースグループ自体を削除してください。

KAIC16234-I
リソースグループからリソースを削除しました。
要因
-
対処
-

KAIC16235-I
リソースグループにリソースを追加しました。
要因
-
対処
-

KAIC16236-I
ユーザーグループからユーザーを削除しました。
要因
-
対処
-

KAIC16237-I
ユーザーグループにユーザーを追加しました。
要因
-
対処
-

KAIC16238-I
ユーザーグループからリソースグループを削除しました。
要因
-
対処
-

KAIC16239-I
ユーザーグループにリソースグループを追加しました。
要因
-
対処
-

KAIC16240-I
リソースグループのロールを変更しました。
要因
-
対処
-

KAIC16241-I
同一ポート内で作成されるホストグループは，同一リソースグループに設定されます。
要因
-
対処
-

KAIC16242-E
選択されたパスを削除できません。ホストグループ番号(＜ホストグループ番号＞)に対する権限がありません。ホストグループ(＜ホストグループ番号＞)をリソースグループに登録したあと，パスを削除してください。
要因
ホストグループ番号(＜ホストグループ番号＞)に対する権限がありません。
対処
ホストグループ(＜ホストグループ番号＞)をリソースグループに登録したあと，パスを削除してください。

KAIC16243-W
LUSEボリュームが選択されています。選択したLUSEボリュームを構成するすべてのボリュームが同時に削除されます。
要因
-
対処
-

KAIC16244-W
プールボリュームが選択されています。選択したプールボリュームを構成するすべてのボリュームが同時に削除されます。
要因
-
対処
-

KAIC16245-E
Host Data CollectorはIPv6アドレスに対応していません。IPv4アドレスを指定してください。
要因
-
対処
IPv4アドレスを指定してください。

KAIC16246-E
ユーザーグループにユーザーを追加できません。ビルトインユーザーグループを複数選択している，またはビルトインユーザーグループとユーザー定義のユーザーグループが混在しています。ユーザーグループを選択し直してください。
要因
ビルトインユーザーグループを複数選択している，またはビルトインユーザーグループとユーザー定義のユーザーグループが混在しています。
対処
ユーザーグループを選択し直してください。

KAIC16247-I
ユーザーグループの割り当てが完了しました。 (ユーザーID=＜ユーザーグループ名＞)
要因
-
対処
-

KAIC16248-I
ユーザーグループを削除しました。
要因
-
対処
-

KAIC16249-E
MF-HDPプール(＜プールID＞)は指定できません。MF-HDPプールに対して，この操作は実行できません。指定を見直してください。
要因
MF-HDPプールに対して，この操作は実行できません。
対処
指定を見直してください。

KAIC16250-E
同じストレージシステムの＜リソース種別＞を選択してください。
要因
-
対処
-

KAIC16251-E
対象のストレージシステムの履歴レポートダイアログを起動できません。対象のストレージシステムは，履歴レポートダイアログのラウンチをサポートしていません。
要因
対象のストレージシステムは，履歴レポートダイアログのラウンチをサポートしていません。
対処
-

KAIC16252-E
モニタリングの時間が不正です。終了時間は開始時間よりあとでなければなりません。モニタリング時間を変更してください。
要因
終了時間は開始時間よりあとでなければなりません。
対処
モニタリング時間を変更してください。

KAIC16253-E
モニタリング期間の時間帯の設定が重複しています。赤い四角で囲まれた時間帯が重複しています。時間帯が重複しないように設定を変更してください。
要因
赤い四角で囲まれた時間帯が重複しています。
対処
時間帯が重複しないように設定を変更してください。

KAIC16254-E
モニタリングを設定する曜日が選択されていません。曜日を選択してください。
要因
-
対処
曜日を選択してください。

KAIC16255-E
指定したプールのモニタリングスケジュールのテンプレートが削除されています。画面を再読み込みしてください。
要因
-
対処
画面を再読み込みしてください。

KAIC16256-E
データストア名はASCII文字で指定してください。
要因
-
対処
-

KAIC16257-E
データストア名は＜最小文字数＞文字以上＜最大文字数＞文字以下で入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC16258-E
データストア名の先頭および末尾にはスペースを指定できません。
要因
-
対処
-

KAIC16259-W
指定した容量でボリュームを作成すると，プールの予約率が警告予約率を超えます。
要因
-
対処
-

KAIC16261-W
幾つかのタスクは中止できません。実行中または中止中でないタスクは中止できません。実行中または中止中のタスクを中止してください。
要因
実行中または中止中でないタスクは中止できません。
対処
実行中または中止中のタスクを中止してください。

KAIC16262-E
選択したタスクは中止できません。実行中もしくは中止中のタスクがないか，または中止できるタスクタイプではありません。
要因
実行中もしくは中止中のタスクがないか，または中止できるタスクタイプではありません。
対処
-

KAIC16263-I
階層管理の設定を変更すると，このプールに対して実行中のモニタリングおよび再配置をすべて停止します。
要因
-
対処
-

KAIC16264-E
テンプレート名が入力されていません。
要因
-
対処
-

KAIC16265-E
テンプレート名に使用できない文字を入力しています。使用できる文字は次のとおりです。A-Z，a-z，0-9，' '，'-'，'_'，'.'，'@'，全角文字
テンプレート名を入力し直してください。
要因
-
対処
テンプレート名を入力し直してください。

KAIC16266-I
テンプレートを編集すると，このテンプレートを適用したプールに対して実行中のモニタリングおよび再配置をすべて停止します。
要因
-
対処
-

KAIC16267-I
テンプレートを削除すると，このテンプレートを適用したプールに対して実行中のモニタリングおよび再配置をすべて停止します。
要因
-
対処
-

KAIC16268-W
このモニタリングスケジュールテンプレートに関連するタスクも削除されます。
要因
-
対処
-

KAIC16269-E
移動先ボリュームが選択されていません。
要因
-
対処
-

KAIC16270-E
選択されたドライブの数が足りません。＜ドライブ数＞個のドライブを選択してください。
要因
-
対処
＜ドライブ数＞個のドライブを選択してください。

KAIC16271-E
選択されたパリティグループ番号が重複しています。別のパリティグループ番号を選択してください。
要因
-
対処
別のパリティグループ番号を選択してください。

KAIC16272-E
ポート番号は整数で指定してください。
要因
-
対処
-

KAIC16273-E
ポート番号は0～65535の整数で指定してください。
要因
-
対処
-

KAIC16275-E
指定されたフィルター条件ではLUSEを構成できるボリュームがありません。適当なボリュームが存在しない場合は，次の条件を満たすように，ボリュームを作成してください。
(1) LUSEボリュームに追加する場合，追加するボリュームのLDEV IDが，選択したLUSEボリュームの最大LDEV IDよりも大きいこと
(2) 基本ボリュームを選択してLUSEにする場合，追加するボリュームのLDEV IDが，選択した基本ボリュームのLDEV IDよりも大きいこと
(3) コントロールユニットが同じLDEV IDを使用していること
(4) ドライブタイプが同じであること
(5) RAIDレベルが同じボリュームであること
(6) 容量が同じボリュームであること
(7) 固定ボリュームと可変ボリュームが混在していないこと
要因
-
対処
適当なボリュームが存在しない場合は，次の条件を満たすように，ボリュームを作成してください。

LUSEボリュームに追加する場合，追加するボリュームのLDEV IDが，選択したLUSEボリュームの最大LDEV IDよりも大きいこと

基本ボリュームを選択してLUSEにする場合，追加するボリュームのLDEV IDが，選択した基本ボリュームのLDEV IDよりも大きいこと

コントロールユニットが同じLDEV IDを使用していること

ドライブタイプが同じであること

RAIDレベルが同じボリュームであること

容量が同じボリュームであること

固定ボリュームと可変ボリュームが混在していないこと

KAIC16276-E
指定されたフィルター条件ではLUSEを構成できるボリュームがありません。
適当なボリュームが存在しない場合は，次の条件を満たすようにボリュームを作成してください。
(1) 拡張するボリュームがLUSEボリュームである場合，構成するボリュームの最大のLDEV IDより大きいLDEV IDを使用すること
(2) 拡張するボリュームが通常ボリュームである場合，このボリュームより大きいLDEV IDを使用すること
(3) ドライブタイプが同じであること
(4) RAIDレベルが同じであること
(5) 内部ボリュームと外部ボリュームが混在しないこと
(6) 外部ボリュームの場合，外部ボリューム属性（IO抑止モードとキャッシュモード）が同じであること
(7) 外部ボリュームの場合，すべてのボリュームが同じ外部ストレージシステム内にあること（推奨）
要因
-
対処
適当なボリュームが存在しない場合は，次の条件を満たすようにボリュームを作成してください。

拡張するボリュームがLUSEボリュームである場合，構成するボリュームの最大のLDEV IDより大きいLDEV IDを使用すること

拡張するボリュームが通常ボリュームである場合，このボリュームより大きいLDEV IDを使用すること

ドライブタイプが同じであること

RAIDレベルが同じであること

内部ボリュームと外部ボリュームが混在しないこと

外部ボリュームの場合，外部ボリューム属性（IO抑止モードとキャッシュモード）が同じであること

外部ボリュームの場合，すべてのボリュームが同じ外部ストレージシステム内にあること（推奨）

KAIC16277-E
指定されたフィルター条件ではLUSEを構成できるボリュームがありません。適当なボリュームが存在しない場合は，次の条件を満たすように，ボリュームを作成してください。
(1) LUSEボリュームに追加する場合，追加するボリュームのLDEV IDが，選択したLUSEボリュームの最大LDEV IDよりも大きいこと
(2) 基本ボリュームを選択してLUSEにする場合，追加するボリュームのLDEV IDが，選択した基本ボリュームのLDEV IDよりも大きいこと
(3) DPボリュームでないこと
(4) ドライブタイプが同じであること
(5) RAIDレベルが同じでボリュームであること
(6) 内部ボリュームと外部ボリュームが混在していないこと
(7) 外部ボリュームの場合，キャッシュモードが同じであること
(8) 外部ボリュームの場合，すべてのボリュームが同じ外部ストレージシステム内にあること（推奨）
要因
-
対処
適当なボリュームが存在しない場合は，次の条件を満たすように，ボリュームを作成してください。

LUSEボリュームに追加する場合，追加するボリュームのLDEV IDが，選択したLUSEボリュームの最大LDEV IDよりも大きいこと

基本ボリュームを選択してLUSEにする場合，追加するボリュームのLDEV IDが，選択した基本ボリュームのLDEV IDよりも大きいこと

DPボリュームでないこと

ドライブタイプが同じであること

RAIDレベルが同じでボリュームであること

内部ボリュームと外部ボリュームが混在していないこと

外部ボリュームの場合，キャッシュモードが同じであること

外部ボリュームの場合，すべてのボリュームが同じ外部ストレージシステム内にあること（推奨）

KAIC16278-E
指定されたフィルター条件ではLUSEを構成できるボリュームがありません。適当なボリュームが存在しない場合は，次の条件を満たすように，ボリュームを作成してください。
1. LUSE ボリュームに追加する場合，追加するボリュームのLDEV ID が，選択したLUSEボリュームの最大LDEV ID よりも大きいこと
2. 基本ボリュームを選択してLUSE にする場合，追加するボリュームのLDEV ID が，選択した基本ボリュームのLDEV ID よりも大きいこと
3. DP ボリュームでないこと
4. ドライブタイプが同じであること。ただし，1つのLUSEボリュームにFMDとSSDは混在できます。
5. RAID レベルが同じボリュームであること
6. 内部ボリュームと外部ボリュームが混在していないこと
7. 外部ボリュームの場合，キャッシュモードが同じであること
8. 同じリソースグループのボリュームであること
9. オンラインでのデータ移行用のリソースグループに所属していないこと
10. NDM 属性ボリュームではないこと
11. 外部ボリュームの場合，すべてのボリュームが同じ外部ストレージシステム内にあること（推奨）
要因
-
対処
適当なボリュームが存在しない場合は，次の条件を満たすように，ボリュームを作成してください。

LUSE ボリュームに追加する場合，追加するボリュームのLDEV ID が，選択したLUSEボリュームの最大LDEV ID よりも大きいこと

基本ボリュームを選択してLUSE にする場合，追加するボリュームのLDEV ID が，選択した基本ボリュームのLDEV ID よりも大きいこと

DP ボリュームでないこと

ドライブタイプが同じであること。ただし，1つのLUSEボリュームにFMDとSSDは混在できます。

RAID レベルが同じボリュームであること

内部ボリュームと外部ボリュームが混在していないこと

外部ボリュームの場合，キャッシュモードが同じであること

同じリソースグループのボリュームであること

オンラインでのデータ移行用のリソースグループに所属していないこと

NDM 属性ボリュームではないこと

外部ボリュームの場合，すべてのボリュームが同じ外部ストレージシステム内にあること（推奨）

KAIC16279-E
指定されたフィルター条件ではLUSEを構成できるボリュームがありません。適当なボリュームが存在しない場合は，次の条件を満たすように，ボリュームを作成してください。
(1) ドライブタイプが同じであること
(2) RAIDレベルがRAID0でないこと
要因
-
対処
適当なボリュームが存在しない場合は，次の条件を満たすように，ボリュームを作成してください。

ドライブタイプが同じであること

RAIDレベルがRAID0でないこと

KAIC16280-E
指定されたフィルター条件ではLUSEを構成できるボリュームがありません。適当なボリュームが存在しない場合は，次の条件を満たすように，ボリュームを作成してください。
(1) ドライブタイプが同じであること
(2) RAIDレベルがRAID0でないこと
(3) CLPRが同じボリュームであること
(4) ストライプサイズが同じボリュームであること
要因
-
対処
適当なボリュームが存在しない場合は，次の条件を満たすように，ボリュームを作成してください。

ドライブタイプが同じであること

RAIDレベルがRAID0でないこと

CLPRが同じボリュームであること

ストライプサイズが同じボリュームであること

KAIC16281-E
指定されたフィルター条件ではLUSEを構成できるボリュームがありません。適当なボリュームが存在しない場合は，次の条件を満たすように，ボリュームを作成してください。
(1) DPボリュームでないこと
(2) ドライブタイプが同じであること
(3) RAIDレベルがRAID0でないこと
(4) ストライプサイズが同じボリュームであること
要因
-
対処
適当なボリュームが存在しない場合は，次の条件を満たすように，ボリュームを作成してください。

DPボリュームでないこと

ドライブタイプが同じであること

RAIDレベルがRAID0でないこと

ストライプサイズが同じボリュームであること

KAIC16282-E
指定されたフィルター条件ではLUSEを構成できるボリュームがありません。適当なボリュームが存在しない場合は，次の条件を満たすようにボリュームを作成してください。
(1) DPボリュームでないこと
(2) ドライブタイプが同じであること
(3) RAIDレベルがRAID0でないこと
(4) ストライプサイズが同じであること
要因
-
対処
適当なボリュームが存在しない場合は，次の条件を満たすようにボリュームを作成してください。

DPボリュームでないこと

ドライブタイプが同じであること

RAIDレベルがRAID0でないこと

ストライプサイズが同じであること

KAIC16283-E
再配置開始時間の設定が重複しています。赤い四角で囲まれた時間帯が重複しています。時間帯が重複しないように設定を変更してください。
要因
赤い四角で囲まれた時間帯が重複しています。
対処
時間帯が重複しないように設定を変更してください。

KAIC16284-E
選択されたドライブの数が多過ぎます。＜ドライブ数＞個のドライブを選択してください。
要因
-
対処
＜ドライブ数＞個のドライブを選択してください。

KAIC16285-W
参考ボリュームのLDEV IDが所属するリソースグループ(＜参考リソースグループ＞)には空きLDEV IDが無いため，作成される類似ボリュームにはリソースグループ(＜自動選択されたリソースグループ＞)のLDEV IDが割り当てられます。
要因
-
対処
-

KAIC16286-W
参考ボリューム(＜参考リソースグループ＞)のLDEV IDが属するリソースグループに類似ボリュームのLDEV IDを追加できません。リソースグループにLDEV IDを追加するか，別のリソースグループを選択してください。
要因
-
対処
リソースグループにLDEV IDを追加するか，別のリソースグループを選択してください。

KAIC16287-W
参考ボリュームは，＜混在したドライブ属性＞が混在したDPプールから作成されたDPボリュームです。＜混在したドライブ属性＞の項目には"いずれか"が設定されます。
要因
-
対処
-

KAIC16288-W
参考ボリュームの属するプールには割り当て条件に合致するDPボリュームが無く，当該プールから新規に作成することもできません。推奨プールが自動的に選択されます。
要因
-
対処
推奨プールが自動的に選択されます。

KAIC16289-I
外部ボリュームで構成されるプールが削除対象に含まれるため，タスクの実行に時間が掛かるおそれがあります。（プールID:＜プールID＞）
要因
-
対処
-

KAIC16290-E
パリティグループ番号の開始番号を入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC16291-W
リソースグループに所属していない未割当LDEV IDが無いため，作成される類似ボリュームにはリソースグループ(＜自動選択されたリソースグループ＞)のLDEV IDが割り当てられます。
要因
-
対処
-

KAIC16292-W
リソースグループに所属していない未割当LDEV IDが無いため，ボリュームを作成できません。リソースグループにLDEV IDを追加するか，別のリソースグループを選択してください。
要因
-
対処
リソースグループにLDEV IDを追加するか，別のリソースグループを選択してください。

KAIC16293-W
パスおよびホストグループの設定が自動的に変更されました。ユーザー(＜ユーザー名＞)は参考ボリュームのパス設定で使用されているホストグループに対して設定を変更する権限がありません。パス及びホストグループの設定を確認してください。
要因
ユーザー(＜ユーザー名＞)は参考ボリュームのパス設定で使用されているホストグループに対して設定を変更する権限がありません。
対処
パス及びホストグループの設定を確認してください。

KAIC16294-W
再同期することのできるホストが一台もありません。
要因
-
対処
-

KAIC16295-E
開始時刻が不正です。時間のフォーマットを確認してください。
要因
-
対処
時間のフォーマットを確認してください。

KAIC16296-E
終了時刻が不正です。時間のフォーマットを確認してください。
要因
-
対処
時間のフォーマットを確認してください。

KAIC16297-E
終了時刻は開始時刻のあとでなければなりません。時刻の指定を見直してください。
要因
-
対処
時刻の指定を見直してください。

KAIC16298-E
＜指定可能な最も前の時刻＞ より前の時刻が開始時刻として指定されました。現在から30日より前の時間は指定できません。時刻の指定を見直してください。
要因
現在から30日より前の時間は指定できません。
対処
時刻の指定を見直してください。

KAIC16299-E
現在時刻 ＜指定可能な最も後の時刻＞ より後の時刻が終了時刻として指定されました。現在より後の時刻は指定できません。時刻の指定を見直してください。
要因
現在より後の時刻は指定できません。
対処
時刻の指定を見直してください。

KAIC16300-E
現在時刻 ＜指定可能な最も後の時刻＞ より後の時刻が開始時刻として指定されました。現在より後の時刻は指定できません。時刻の指定を見直してください。
要因
現在より後の時刻は指定できません。
対処
時刻の指定を見直してください。

KAIC16301-E
＜指定可能な最も前の時刻＞ より前の時刻が終了時刻として指定されました。現在から30日より前の時間は指定できません。時刻の指定を見直してください。
要因
現在から30日より前の時間は指定できません。
対処
時刻の指定を見直してください。

KAIC16302-E
分析可能なボリュームがありません。分析をサポートしていないストレージシステム上のボリュームが選択されました。ダイアログを閉じて別のボリュームを選択してください。
要因
分析をサポートしていないストレージシステム上のボリュームが選択されました。
対処
ダイアログを閉じて別のボリュームを選択してください。

KAIC16303-W
＜無視されるボリューム数＞個のボリュームが分析をサポートしていないストレージシステムから選択されています。これらを無視します。
要因
-
対処
-

KAIC16304-E
選択されたボリュームの数が多すぎます。一度に分析可能なボリューム数は＜選択可能なボリュームの最大数＞までです。手動選択でボリュームの数を絞ってください。
要因
一度に分析可能なボリューム数は＜選択可能なボリュームの最大数＞までです。
対処
手動選択でボリュームの数を絞ってください。

KAIC16305-E
選択されたリソースにボリュームが含まれていません。ボリュームを含むリソースを選択して，再度実行してください。
要因
-
対処
ボリュームを含むリソースを選択して，再度実行してください。

KAIC16306-W
iSCSIターゲット(＜iSCSIターゲット＞)間でホストモード(＜ホストモード＞)が異なります。ホストモードおよびホストモードオプションがすべて同じになるようにiSCSIターゲットを選択してください。
要因
-
対処
ホストモードおよびホストモードオプションがすべて同じになるようにiSCSIターゲットを選択してください。

KAIC16307-W
iSCSIターゲット(＜iSCSIターゲット＞)間でホストモードオプション(＜ホストモードオプション＞)が異なります。ホストモードおよびホストモードオプションがすべて同じになるようにiSCSIターゲットを選択してください。
要因
-
対処
ホストモードおよびホストモードオプションがすべて同じになるようにiSCSIターゲットを選択してください。

KAIC16308-E
割り当てを解除できるボリュームがありません。選択したボリュームはほかのタスク使用中か，すでに割り当てを解除されたおそれがあります。または，ホストグループにModify権限がないおそれがあります。ダイアログを閉じて，リソース画面でボリュームの状態を確認してください。
要因
選択したボリュームはほかのタスク使用中か，すでに割り当てを解除されたおそれがあります。または，ホストグループにModify権限がないおそれがあります。
対処
ダイアログを閉じて，リソース画面でボリュームの状態を確認してください。

KAIC16309-E
参考ボリュームの割り当て状態を再現できません。LUNセキュリティが無効のポートの数が足りません。LUNセキュリティが無効のポートを手動で追加してください。
要因
-
対処
LUNセキュリティが無効のポートを手動で追加してください。

KAIC16310-W
参考ボリュームの属するリソースグループとは別のリソースグループに属するボリュームが，類似ボリュームとして選択されています。
要因
-
対処
-

KAIC16311-W
複数ホストに対してiSCSI経由で割り当てられたボリュームが参考ボリュームとして選択されている場合，iSCSI ターゲットには"全ホスト共通"が初期値として選択されています。必要に応じて変更してください。
要因
-
対処
必要に応じて変更してください。

KAIC16312-E
Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視していないか，指定した期間"＜分析対象期間＞"の性能情報がありません。ホスト名:"＜ホスト名＞", エージェント名:"＜エージェントID＞"Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認するか，または性能情報が取得された期間をTuning Managerから確認し，期間を指定してから，再実行してください
要因
-
対処
Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認するか，または性能情報が取得された期間をTuning Managerから確認し，期間を指定してから，再実行してください

KAIC16313-W
Tuning Managerが一部のリソースを監視していないか，指定した期間"＜分析対象期間＞"の性能情報がありません。ホスト名:"＜ホスト名＞", エージェント名:"＜エージェントID＞", リソース種別:"＜リソース種別＞"。以後のページにおいて，該当のリソースに関する情報は正確でない可能性があります。Tuning Managerが対象リソースを監視しているか確認するか，または性能情報が取得された期間をTuning Managerから確認し，期間を指定してから，再実行してください
要因
-
対処
Tuning Managerが対象リソースを監視しているか確認するか，または性能情報が取得された期間をTuning Managerから確認し，期間を指定してから，再実行してください

KAIC16314-E
性能に問題のあるリソースの検出中に問題が発生しました。リソース種別:"＜リソース種別＞'ダイアログを閉じるか，前のページに戻って再度操作を実行してください。繰り返し問題が起きる場合は，障害対応窓口に連絡してください。
要因
-
対処
ダイアログを閉じるか，前のページに戻って再度操作を実行してください。繰り返し問題が起きる場合は，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC16315-W
性能に問題のあるリソースの検出中に，一部のリソースで問題が発生しました。リソース種別:"＜リソース種別＞'。以後のページにおいて，該当のリソースに関する情報は正確でない可能性があります。ダイアログを閉じるか，前のページに戻って再度操作を実行してください。繰り返し問題が起きる場合は，障害対応窓口に連絡してください。
要因
-
対処
ダイアログを閉じるか，前のページに戻って再度操作を実行してください。繰り返し問題が起きる場合は，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC16316-E
LU番号を設定していないボリューム，またはLU番号に関連するボリュームの割り当て情報が変更されました。［iSCSIターゲット，LU番号 設定］から［LU番号選択］ダイアログを表示させて，LU番号を選択してください。
要因
-
対処
［iSCSIターゲット，LU番号 設定］から［LU番号選択］ダイアログを表示させて，LU番号を選択してください。

KAIC16317-E
257個以上のボリュームを一度に選択できません。ボリュームが＜選択数＞個選択されています。選択するボリュームの数を256個以下に減らしてください。
要因
ボリュームが＜選択数＞個選択されています。
対処
選択するボリュームの数を256個以下に減らしてください。

KAIC16318-E
レプリケーション枯渇警告のしきい値（＜レプリケーション枯渇警告しきい値＞%）とレプリケーションデータ解放のしきい値（＜レプリケーションデータ解放しきい値＞%）の差が5%以内か，または，レプリケーション枯渇警告のしきい値（＜レプリケーション枯渇警告しきい値＞%）がレプリケーションデータ解放のしきい値（＜レプリケーションデータ解放しきい値＞%）以上です。レプリケーション枯渇警告のしきい値（＜レプリケーション枯渇警告しきい値＞%）とレプリケーションデータ解放のしきい値（＜レプリケーションデータ解放しきい値＞%）の差が5%より大きい値になるように設定してください。また，レプリケーションデータ解放のしきい値は，レプリケーション枯渇警告のしきい値よりも大きい値を指定する必要があります。
要因
-
対処
レプリケーション枯渇警告のしきい値（＜レプリケーション枯渇警告しきい値＞%）とレプリケーションデータ解放のしきい値（＜レプリケーションデータ解放しきい値＞%）の差が5%より大きい値になるように設定してください。また，レプリケーションデータ解放のしきい値は，レプリケーション枯渇警告のしきい値よりも大きい値を指定する必要があります。

KAIC16319-W
使用率の現在値（＜現在使用率＞%）がレプリケーション枯渇警告のしきい値（＜レプリケーション枯渇警告しきい値＞%）以上です。レプリケーション枯渇警告のしきい値は現在値より大きい値を設定してください。
要因
-
対処
レプリケーション枯渇警告のしきい値は現在値より大きい値を設定してください。

KAIC16320-W
使用率の現在値（＜現在使用率＞%）がレプリケーションデータ解放のしきい値（＜レプリケーションデータ解放しきい値＞%）以上です。レプリケーションの差分データと管理領域で使用されている容量を解放します。レプリケーションデータ解放のしきい値は現在値より大きい値を設定してください。
要因
-
対処
レプリケーションデータ解放のしきい値は現在値より大きい値を設定してください。

KAIC16322-E
交替パスのないファイルサーバがあります。クラスタを構成している各ファイルサーバに交替パスが含まれるように，パスを編集してください。
要因
-
対処
クラスタを構成している各ファイルサーバに交替パスが含まれるように，パスを編集してください。

KAIC16323-E
ファイルシステム用のボリュームが選択されていません。ファイルシステム用のボリュームを選択してください。
要因
-
対処
ファイルシステム用のボリュームを選択してください。

KAIC16324-W
次のポートは操作対象外のボリュームの割り当てに使用されています。それらのボリュームは追加するホストポートからもアクセス可能になります。(ポート名:＜ポート名＞)
要因
-
対処
-

KAIC16325-I
WORM設定が有効です。
要因
-
対処
-

KAIC16326-W
過去のヘルスチェックレポートの保存件数が上限値に達しました。このため，ヘルスチェック実行時に，レポート生成日時が最も古いレポートが削除されます。(上限値 = ＜上限値＞， 既存レポート数 = ＜既存レポート数＞)これ以上レポートを保存することができません。不要なレポートを削除してください。
要因
-
対処
これ以上レポートを保存することができません。不要なレポートを削除してください。

KAIC16327-E
プロファイル名を入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC16328-E
プロファイル名は＜最大バイト数＞文字以内で入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC16329-E
説明は＜最大バイト数＞文字以内で入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC16330-E
プロファイル名に使用できない文字を入力しています。使用できる文字は次のとおりです。: A-Z，a-z，0-9，' '，'-'，'_'，'.'，'@'，全角文字
プロファイル名を入力し直してください。
要因
-
対処
プロファイル名を入力し直してください。

KAIC16331-W
対象のホストは，ファイルサーバです。クラスタを構成するほかのファイルサーバがないかを確認し，必要であれば，ほかのファイルサーバからも該当するボリュームの，割り当てを解除してください。
要因
-
対処
クラスタを構成するほかのファイルサーバがないかを確認し，必要であれば，ほかのファイルサーバからも該当するボリュームの，割り当てを解除してください。

KAIC16332-E
＜1:フィールド名＞に入力した日時が不正です。日付および時間の両方を入力するか，または入力をクリアしてください。
要因
-
対処
日付および時間の両方を入力するか，または入力をクリアしてください。

KAIC16333-E
＜開始日時フィールド名＞より前の日時が＜終了日時フィールド名＞として指定されました。＜終了日時フィールド名＞の日時は，＜開始日時フィールド名＞よりあとに指定してください。
要因
-
対処
＜終了日時フィールド名＞の日時は，＜開始日時フィールド名＞よりあとに指定してください。

KAIC16334-E
ボリューム数が＜最大ボリューム数＞を超えています。[ボリュームを選択]で，＜最大ボリューム数＞以下になるようボリュームを選択してください。
要因
-
対処
[ボリュームを選択]で，＜最大ボリューム数＞以下になるようボリュームを選択してください。

KAIC16335-W
ボリューム数が＜ボリューム数＞を超えています。チャートの表示に時間が掛かる場合があります。時間が掛かる場合は，[ボリュームを選択]からボリュームを選択してください。
要因
-
対処
時間が掛かる場合は，[ボリュームを選択]からボリュームを選択してください。

KAIC16336-E
チャートの表示中にTuning Managerとの通信がタイムアウトしました。Tuning Managerが接続しているネットワークに障害が発生しているか，または一時的にTuning Managerのサーバの負荷が高くなっているおそれがあります。Tuning Managerのネットワークの設定または状態，および環境を見直してから，再実行してください。エラーが繰り返し発生する場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
Tuning Managerが接続しているネットワークに障害が発生しているか，または一時的にTuning Managerのサーバの負荷が高くなっているおそれがあります。
対処
Tuning Managerのネットワークの設定または状態，および環境を見直してから，再実行してください。エラーが繰り返し発生する場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC16337-E
スケジュールが変更されていません。スケジュールを変更するか，ダイアログを閉じてください。
要因
-
対処
スケジュールを変更するか，ダイアログを閉じてください。

KAIC16338-W
同じボリュームに対して，複数のプロファイルが同じ時間にスケジュールされています。(プロファイル名:＜Data Placement Profile名＞) スケジュールを見直してください。
要因
-
対処
スケジュールを見直してください。

KAIC16339-W
プロファイルで定義する階層とは別の階層に，ボリュームの階層ポリシーが設定されています。(プロファイル:＜Data Placement Profile名＞, ボリューム:＜ボリューム名＞) ボリュームの階層ポリシーを見直してください。そのままスケジュールを定義した場合，データが適切なハードウェア階層に再配置されないためボリュームの性能が発揮できないことがあります。
要因
-
対処
ボリュームの階層ポリシーを見直してください。そのままスケジュールを定義した場合，データが適切なハードウェア階層に再配置されないためボリュームの性能が発揮できないことがあります。

KAIC16341-I
この見積り時間はおおよその操作実行時間であり，ボリューム対象にプロファイルが適用されていないこと，典型的な負荷環境下でストレージシステムが運用されていることを前提としています。
要因
-
対処
-

KAIC16342-I
この見積り時間はおおよその操作実行時間であり，プロファイルが全ての対象ボリュームに適用されていること，典型的な負荷環境下でストレージシステムが運用されていることを前提としています。
要因
-
対処
-

KAIC16343-I
この見積り時間はおおよその操作実行時間であり，典型的な負荷環境下でストレージシステムが運用されていることを前提としています。
要因
-
対処
-

KAIC16344-W
過去のヘルスチェックレポートの保存件数が多くなっています。レポートの保存件数が多くなると，一部機能の動作が遅くなることがあります。不要なレポートを削除してください。
要因
-
対処
不要なレポートを削除してください。

KAIC16345-E
ヘルスチェックが実行できないストレージシステムが含まれています。ストレージシステムを選択した画面にて，ストレージシステムの状態を確認してください。
要因
-
対処
ストレージシステムを選択した画面にて，ストレージシステムの状態を確認してください。

KAIC16346-E
権限がないため，レポートを削除できません。削除権限のあるレポートを選択してください。
要因
-
対処
削除権限のあるレポートを選択してください。

KAIC16347-W
削除対象に適用済みの階層プロファイルが含まれています。削除を実行しても，階層プロファイルに対する適用解除は実行されません。階層プロファイルの削除後に適用解除を実行したい場合は，[Repair Inconsistency]を実行してください。
要因
-
対処
階層プロファイルの削除後に適用解除を実行したい場合は，[Repair Inconsistency]を実行してください。

KAIC16348-E
選択したボリュームの数が上限を超えています。ボリュームの数が＜ボリューム数＞個以内となるように選択してください。
要因
-
対処
ボリュームの数が＜ボリューム数＞個以内となるように選択してください。

KAIC16349-E
選択した論理グループには，HDTプールに属し，Modify以上の権限を持つDPボリュームが含まれていません。論理グループの内容を見直してください。
要因
-
対処
論理グループの内容を見直してください。

KAIC16350-E
選択したストレージシステムのヘルスチェックを実行できません。(ストレージシステム名 = ＜ストレージシステム名＞)ストレージシステムを選択した画面を更新して，ヘルスチェック実行可否を確認してください。
要因
-
対処
ストレージシステムを選択した画面を更新して，ヘルスチェック実行可否を確認してください。

KAIC16351-I
Device Managerとストレージシステムの間で階層プロファイルの適用状態は一致しています。
要因
-
対処
-

KAIC16352-W
Device Managerとストレージシステムの間で適用状態が一致していない階層プロファイルがあります(＜不整合解除ダイアログへのリンク＞)。
要因
-
対処
-

KAIC16353-E
プロファイルのスケジュールを設定できません。スケジュール設定する前にプロファイルを作成してください。
要因
-
対処
スケジュール設定する前にプロファイルを作成してください。

KAIC16354-W
プロファイルのスケジュールを設定できません。操作に必要な権限がありません。プロファイルに含まれるすべてのボリュームに対してModify以上の権限があるか確認してください。
要因
操作に必要な権限がありません。
対処
プロファイルに含まれるすべてのボリュームに対してModify以上の権限があるか確認してください。

KAIC16355-E
＜フィールド名＞が不正です。時間および日数の両方を入力するか，または入力をクリアしてください。
要因
-
対処
時間および日数の両方を入力するか，または入力をクリアしてください。

KAIC16356-E
選択したタスクは操作できません。選択したタスクの状態を確認してください。[階層プロファイルスケジュール設定]ダイアログで登録されたタスクについては，[階層プロファイルスケジュール設定]ダイアログで操作してください。
要因
-
対処
選択したタスクの状態を確認してください。[階層プロファイルスケジュール設定]ダイアログで登録されたタスクについては，[階層プロファイルスケジュール設定]ダイアログで操作してください。

KAIC16357-W
ボリュームを含まない階層プロファイルがスケジュールされています(階層プロファイル: ＜Data Placement Profile名＞)プロファイルのスケジュールを削除してください
要因
-
対処
プロファイルのスケジュールを削除してください

KAIC16358-W
[階層プロファイルスケジュール設定]ダイアログで登録されたタスクを対象外にしました。(タスク名=＜タスク名＞)[階層プロファイルスケジュール設定]ダイアログで操作してください。
要因
-
対処
[階層プロファイルスケジュール設定]ダイアログで操作してください。

KAIC16359-W
クラスタを構成するファイルサーバを更新中か，またはクラスタ内にファームウェアのバージョンが異なるファイルサーバが含まれるため，Admin Servicesを設定できません。Admin Servicesを設定する場合は，クラスタを構成するすべてのファイルサーバの更新の完了を待つか，クラスタを構成するファイルサーバのファームウェアのバージョンを同じにしてください。
要因
-
対処
Admin Servicesを設定する場合は，クラスタを構成するすべてのファイルサーバの更新の完了を待つか，クラスタを構成するファイルサーバのファームウェアのバージョンを同じにしてください。

KAIC16360-W
ファイルサーバのファームウェアのバージョンがSMUのバージョンより新しいため，Admin Servicesの設定はできません。Admin Servicesを設定する場合は，SMUとファイルサーバのファームウェアのバージョンを見直してください。
要因
-
対処
Admin Servicesを設定する場合は，SMUとファイルサーバのファームウェアのバージョンを見直してください。

KAIC16361-W
ボリュームタイプにDynamic TieringまたはDynamic Provisioningが選択されています。Hitachi NAS PlatformにDPボリュームを割り当てる場合，十分な容量が確保されているボリュームを手動で選択してください。DPプールの容量が不足するとファイルシステムが壊れるおそれがあります。
要因
-
対処
Hitachi NAS PlatformにDPボリュームを割り当てる場合，十分な容量が確保されているボリュームを手動で選択してください。DPプールの容量が不足するとファイルシステムが壊れるおそれがあります。

KAIC16362-W
Hitachi NAS PlatformにDPボリュームを割り当てる場合，DPプールに十分な容量が確保されているボリュームを選択してください。容量が不足するとファイルシステムが壊れるおそれがあります。
要因
-
対処
-

KAIC16363-E
ファイルシステム名に使用できない文字が含まれています。次の文字は使用できません。: ＜使用不可の文字＞, 全角文字
要因
-
対処
-

KAIC16364-E
ファイルシステム名が長過ぎます。＜文字列長＞以下で入力してください。
要因
-
対処
＜文字列長＞以下で入力してください。

KAIC16365-E
入力したファイルシステム名(＜ファイルシステム名＞)は，すでに＜ファイルサーバ名またはクラスタ名＞で使用されているため，使用できません。別のファイルシステム名を入力してください。
要因
-
対処
別のファイルシステム名を入力してください。

KAIC16366-E
入力したファイルシステム名(＜ファイルシステム名＞)は，すでに＜ファイルサーバ名またはクラスタ名＞に対して予約されているため，使用できません。別のファイルシステム名を入力してください。
要因
-
対処
別のファイルシステム名を入力してください。

KAIC16367-E
パスに使用できない文字が含まれています。次の文字は使用できません。: ＜使用不可の文字＞
要因
-
対処
-

KAIC16368-E
パスが長過ぎます。＜文字列長＞以下で入力してください。
要因
-
対処
＜文字列長＞以下で入力してください。

KAIC16369-E
パスの形式が正しくありません。セパレーターから開始してください。使用できるセパレーターは＜使用できるセパレータ＞です。セパレーターは連続して使用できません。
要因
-
対処
セパレーターから開始してください。使用できるセパレーターは＜使用できるセパレータ＞です。セパレーターは連続して使用できません。

KAIC16370-E
CIFS共有名に使用できない文字が含まれています。次の文字は使用できません。: ＜使用不可の文字＞
要因
-
対処
-

KAIC16371-E
CIFS共有名が長過ぎます。＜文字列長＞以下で入力してください。
要因
-
対処
＜文字列長＞以下で入力してください。

KAIC16372-E
入力したCIFS共有名(＜CIFS共有名＞)は，すでに＜EVS名＞で使用されているため，使用できません。別のCIFS共有名を入力してください。
要因
-
対処
別のCIFS共有名を入力してください。

KAIC16373-E
入力したCIFS共有名(＜CIFS共有名＞)は，すでに＜EVS名＞に対して予約されているため，使用できません。別のCIFS共有名を入力してください。
要因
-
対処
別のCIFS共有名を入力してください。

KAIC16374-E
NFS共有名に使用できない文字が含まれています。次の文字は使用できません。: ＜使用不可の文字＞
要因
-
対処
-

KAIC16375-E
NFS共有名が長過ぎます。＜文字列長＞以下で入力してください。
要因
-
対処
＜文字列長＞以下で入力してください。

KAIC16376-E
入力したNFS共有名(＜NFS共有名＞)は，すでに＜EVS名＞で使用されているため，使用できません。別のNFS共有名を入力してください。
要因
-
対処
別のNFS共有名を入力してください。

KAIC16377-E
入力したNFS共有名(＜NFS共有名＞)は，すでに＜EVS名＞に対して予約されているため，使用できません。別のNFS共有名を入力してください。
要因
-
対処
別のNFS共有名を入力してください。

KAIC16378-E
CIFS共有コメントが長過ぎます。＜文字列長＞以下で入力してください。
要因
-
対処
＜文字列長＞以下で入力してください。

KAIC16379-W
指定したファイルシステムの容量が，選択したストレージプールの空き容量を超えています。作成されるファイルシステムの容量は，指定した容量より小さくなるおそれがあります。指定した容量でファイルシステムを作成したい場合は，十分な空き容量があるストレージプールを選択し直すか，またはストレージプールを拡張してから再度実行してください。
要因
-
対処
指定した容量でファイルシステムを作成したい場合は，十分な空き容量があるストレージプールを選択し直すか，またはストレージプールを拡張してから再度実行してください。

KAIC16380-E
選択した＜ファイルサーバ名またはクラスタ名＞には，ファイルシステムを作成できるEVSがありません。EVSを作成し，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作するか，または別のファイルサーバもしくはクラスタを選択してください。
要因
-
対処
EVSを作成し，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作するか，または別のファイルサーバもしくはクラスタを選択してください。

KAIC16381-E
選択した＜ファイルサーバ名またはクラスタ名＞には，ファイルシステムを作成できるストレージプールがありません。利用できるストレージプールを作成し，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。または別のファイルサーバもしくはクラスタを選択してください。
要因
-
対処
利用できるストレージプールを作成し，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。または別のファイルサーバもしくはクラスタを選択してください。

KAIC16382-E
ファイルシステムを作成できるファイルサーバまたはクラスタがありません。いったん操作を終了したあと，ファイルサーバの環境を見直してください。
要因
-
対処
いったん操作を終了したあと，ファイルサーバの環境を見直してください。

KAIC16383-E
指定されたフィルター条件ではLUSEを構成できるボリュームがありません。適当なボリュームが存在しない場合は，次の条件を満たすように，ボリュームを作成してください。
1. LUSE ボリュームに追加する場合，追加するボリュームのLDEV ID が，選択したLUSEボリュームの最大LDEV ID よりも大きいこと
2. 基本ボリュームを選択してLUSE にする場合，追加するボリュームのLDEV ID が，選択した基本ボリュームのLDEV ID よりも大きいこと
3. DP ボリュームでないこと
4. ドライブタイプが同じであること。ただし，1つのLUSEボリュームにFMDとSSDは混在できます。
5. RAID レベルが同じボリュームであること
6. 内部ボリュームと外部ボリュームが混在していないこと
7. 外部ボリュームの場合，キャッシュモードが同じであること
8. 同じリソースグループのボリュームであること
9. 外部ボリュームの場合，すべてのボリュームが同じ外部ストレージシステム内にあること（推奨）
要因
-
対処
適当なボリュームが存在しない場合は，次の条件を満たすように，ボリュームを作成してください。

LUSE ボリュームに追加する場合，追加するボリュームのLDEV ID が，選択したLUSEボリュームの最大LDEV ID よりも大きいこと

基本ボリュームを選択してLUSE にする場合，追加するボリュームのLDEV ID が，選択した基本ボリュームのLDEV ID よりも大きいこと

DP ボリュームでないこと

ドライブタイプが同じであること。ただし，1つのLUSEボリュームにFMDとSSDは混在できます。

RAID レベルが同じボリュームであること

内部ボリュームと外部ボリュームが混在していないこと

外部ボリュームの場合，キャッシュモードが同じであること

同じリソースグループのボリュームであること

外部ボリュームの場合，すべてのボリュームが同じ外部ストレージシステム内にあること（推奨）

KAIC16384-W
Hitachi NAS PlatformにDPボリュームを割り当てる場合，DPプールに十分な容量が確保されているボリュームが選択されているか，プラン確認画面で確認してください。容量が不足するとファイルシステムが壊れるおそれがあります。
要因
-
対処
-

KAIC16385-W
指定したファイルシステムの容量が，選択したストレージプールで作成できるファイルシステムの容量の上限値を超えています。作成されるファイルシステムの容量は，指定した容量より小さくなるおそれがあります。指定した容量でファイルシステムを作成したい場合は，チャンクサイズが大きいストレージプールを選択し直してから再度実行してください。なお，ファイルシステムの容量の上限値は，「ストレージプールのチャンクサイズ×＜チャンク数＞」です。
要因
-
対処
指定した容量でファイルシステムを作成したい場合は，チャンクサイズが大きいストレージプールを選択し直してから再度実行してください。なお，ファイルシステムの容量の上限値は，「ストレージプールのチャンクサイズ×＜チャンク数＞」です。

KAIC16386-W
指定したファイルシステムの容量が10GB未満です。この場合，作成されるファイルシステムの容量は，指定した容量より大きくなるおそれがあります。
要因
-
対処
-

KAIC16387-E
＜最大容量＞より小さい値を入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC16388-E
ラベルにストレージシステムで使用できない文字を入力しています。ストレージシステムでラベルに使用できる文字は次のとおりです。: A-Z, a-z, 0-9, ' ', '~', '`', '!', '@', '#', '$', '%', '^', '&', '(', ')', '_', '+', '-', '=', '{', '}', '[', ']', ''', '.'。ラベルに使用できる文字を入力してください。
要因
ストレージシステムでラベルに使用できる文字は次のとおりです。: A-Z, a-z, 0-9, ' ', '~', '`', '!', '@', '#', '$', '%', '^', '&', '(', ')', '_', '+', '-', '=', '{', '}', '[', ']', ''', '.。
対処
ラベルに使用できる文字を入力してください。

KAIC16389-E
ストレージシステム上のHDTプールに対して，Device Managerがこの操作をサポートしていないため，実行できません。
要因
-
対処
-

KAIC16390-E
ボリューム(＜VolumeのID＞)のラベルが不正です。ラベルの文字数(＜32＞文字以内)が長過ぎるか，ラベルにストレージシステムで使用できない文字が使用されています。ラベルに使用できる文字は次のとおりです。: A-Z, a-z, 0-9, ' ', '~', '`', '!', '@', '#', '$', '%', '^', '&', '(', ')', '_', '+', '-', '=', '{', '}', '[', ']', ''', '.'。ラベルを見直してください。
要因
ラベルの文字数(＜32＞文字以内)が長過ぎるか，ラベルにストレージシステムで使用できない文字が使用されています。ラベルに使用できる文字は次のとおりです。: A-Z, a-z, 0-9, ' ', '~', '`', '!', '@', '#', '$', '%', '^', '&', '(', ')', '_', '+', '-', '=', '{', '}', '[', ']', ''', '.'。
対処
ラベルを見直してください。

KAIC16391-W
選択したボリュームの一部にラベルを反映できません。一部のボリュームは，Device Managerがラベルを反映できないストレージシステムに属しています。
要因
一部のボリュームは，Device Managerがラベルを反映できないストレージシステムに属しています。
対処
-

KAIC16392-W
対象プールのハードウェア階層数が＜ハードウェア階層数＞のため，選択した階層ポリシーの割り当てしきい値について，一部の設定（＜割り当てしきい値＞）は無視されます。
要因
-
対処
-

KAIC16393-E
指定した割り当てしきい値が不正です。指定した最小値が，指定した最大値を超えています。最小値が最大値以下になるように指定してください。
要因
指定した最小値が，指定した最大値を超えています。
対処
最小値が最大値以下になるように指定してください。

KAIC16394-E
指定した割り当てしきい値が不正です。階層1の最小値と階層3の最小値の合計が100%を超えています。100%以下になるように指定してください。
要因
階層1の最小値と階層3の最小値の合計が100%を超えています。
対処
100%以下になるように指定してください。

KAIC16395-W
選択した階層ポリシーがすでに適用されているボリュームがあります。階層ポリシーをカスタマイズすると，すでに適用されているボリュームすべてに変更が適用されます。
要因
-
対処
-

KAIC16396-E
HVFPのクラスタを選択した状態では，ファイルサーバ管理画面を起動できません。対象のクラスタ名のリンクをクリックし，［物理ビュー］タブでクラスタを構成するファイルサーバを選択したあと，ファイルサーバ管理画面を起動してください。
要因
-
対処
対象のクラスタ名のリンクをクリックし，［物理ビュー］タブでクラスタを構成するファイルサーバを選択したあと，ファイルサーバ管理画面を起動してください。

KAIC16397-I
指定したファイルシステムは，異なるファイルサーバに属しています。複数のファイルシステムを削除する場合は，同じファイルサーバに属しているファイルシステムを指定してください。
要因
-
対処
複数のファイルシステムを削除する場合は，同じファイルサーバに属しているファイルシステムを指定してください。

KAIC16398-E
選択した項目には，エクスポート対象のレポートがありません。エクスポート対象のレポートがある項目を選択し直してください。
要因
-
対処
エクスポート対象のレポートがある項目を選択し直してください。

KAIC16399-W
選択した項目には，レポートがない項目が含まれています。レポートがある項目だけエクスポートします。
要因
-
対処
-

KAIC16400-E
ほかのユーザーがレポートをエクスポートしているため，エクスポートを実行できません。しばらくしてから，エクスポートを再実行してください。
要因
-
対処
しばらくしてから，エクスポートを再実行してください。

KAIC16401-E
エラーが発生しました。サーバとの通信が中断されました。ネットワークの状態に問題がないこと，およびDevice Manager Web Serviceが正しく起動していることを確認してください。
要因
-
対処
ネットワークの状態に問題がないこと，およびDevice Manager Web Serviceが正しく起動していることを確認してください。

KAIC16402-E
エクスポート対象のレポートがありません。レポートが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了したあと，レポートを確認してください。
要因
-
対処
いったん操作を終了したあと，レポートを確認してください。

KAIC16403-W
エクスポート対象の一部のレポートがありません。レポートが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了したあと，レポートを確認してください。
要因
-
対処
いったん操作を終了したあと，レポートを確認してください。

KAIC16404-E
エクスポート処理中にエラーが発生しました。ネットワークの状態に問題がないこと，Device Manager Web Serviceが正しく起動していること，エクスポート先ドライブの空き容量が十分にあること，指定したフォルダがエクスポート先にあることを確認してください。
要因
-
対処
ネットワークの状態に問題がないこと，Device Manager Web Serviceが正しく起動していること，エクスポート先ドライブの空き容量が十分にあること，指定したフォルダがエクスポート先にあることを確認してください。

KAIC16405-E
スケジュール名を入力してください。
要因
-
対処
-

KAIC16406-E
スケジュール名に使用できない文字が含まれています。スケジュール名を変更してください。
要因
-
対処
スケジュール名を変更してください。

KAIC16407-E
スケジュール名が長過ぎます。スケジュール名は64バイト以内で入力してください。
要因
-
対処
スケジュール名は64バイト以内で入力してください。

KAIC16408-E
スケジュールの説明が長過ぎます。スケジュールの説明を500バイト以内で入力してください。
要因
-
対処
スケジュールの説明を500バイト以内で入力してください。

KAIC16409-E
指定できるメールアドレスは最大10個です。メールアドレスを10個以下で指定してください。
要因
-
対処
メールアドレスを10個以下で指定してください。

KAIC16410-E
分析可能なストレージシステムがありません。すべてのストレージシステムについて，分析をサポートしていないか，またはTuning Managerで監視していないおそれがあります。
ダイアログを閉じて，Tuning Managerがストレージシステムを監視しているか確認してください。
要因
-
対処
ダイアログを閉じて，Tuning Managerがストレージシステムを監視しているか確認してください。

KAIC16411-W
ヘルスチェックをサポートしていないストレージシステムが含まれています。これらを無視します。（ストレージシステム名:＜ストレージシステム名＞）
要因
-
対処
-

KAIC16412-W
Tuning Managerで監視していないおそれがあるストレージシステムが含まれています。これらを無視します。（ストレージシステム名:＜ストレージシステム名＞）対象ストレージシステムを分析対象としてスケジュールに追加するためには，Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。
要因
-
対処
対象ストレージシステムを分析対象としてスケジュールに追加するためには，Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。

KAIC16413-W
Tuning Managerで監視していないおそれがあるストレージシステムが含まれています。これらを分析対象から外します。（ストレージシステム名:＜ストレージシステム名＞）対象ストレージシステムを分析対象としてスケジュールに追加するためには，Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。
要因
-
対処
対象ストレージシステムを分析対象としてスケジュールに追加するためには，Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。

KAIC16414-W
Device Managerに登録されていないおそれがあるストレージシステムが含まれています。これらを分析対象から外します。（ストレージシステム名:＜ストレージシステム名＞）対象ストレージシステムを分析対象としてスケジュールに追加するためには，Device ManagerおよびTuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。
要因
-
対処
対象ストレージシステムを分析対象としてスケジュールに追加するためには，Device ManagerおよびTuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。

KAIC16415-W
Tuning Managerからの情報取得が実施されていないストレージシステムが含まれています。（ストレージシステム名:＜ストレージシステム名＞）対象ストレージシステムに対して，ヘルスチェックのスケジュール実行をするためには，Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。
要因
-
対処
対象ストレージシステムに対して，ヘルスチェックのスケジュール実行をするためには，Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。

KAIC16416-W
Tuning Managerから情報を取得できていないストレージシステムが含まれています。（ストレージシステム名:＜ストレージシステム名＞）対象ストレージシステムに対して，ヘルスチェックのスケジュール実行をするためには，Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。
要因
-
対処
対象ストレージシステムに対して，ヘルスチェックのスケジュール実行をするためには，Tuning Managerが対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。

KAIC16417-W
ストレージシステムの情報が最新ではないおそれがあるストレージシステムが含まれています。（ストレージシステム名:＜ストレージシステム名＞）対象ストレージシステムについて，ヘルスチェックをスケジュール実行するためには，Tuning Manager が対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。
要因
-
対処
対象ストレージシステムについて，ヘルスチェックをスケジュール実行するためには，Tuning Manager が対象ストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。

KAIC16418-E
SMTPサーバのホスト名またはIPアドレスの設定に誤りがあるため，ヘルスチェックのスケジュール実行結果をメールで通知できないおそれがあります。ヘルスチェックのスケジュール実行の結果をメールで通知するためには，SMTPサーバのホスト名またはIPアドレスを正しく設定してください。
要因
-
対処
ヘルスチェックのスケジュール実行の結果をメールで通知するためには，SMTPサーバのホスト名またはIPアドレスを正しく設定してください。

KAIC16419-W
SMTPサーバのポート番号の設定に誤りがあるため，ヘルスチェックのスケジュール実行結果をメールで通知できないおそれがあります。ヘルスチェックのスケジュール実行の結果をメールで通知するためには，SMTPサーバのポート番号を正しく設定してください。
要因
-
対処
ヘルスチェックのスケジュール実行の結果をメールで通知するためには，SMTPサーバのポート番号を正しく設定してください。

KAIC16420-W
メール通知が無効に設定されているため，［通知設定］の［実行結果をE-mailで通知する］を選択しても，メールは送信されません。
要因
-
対処
-

KAIC16421-W
サマータイムに切り替わる時間帯に実行時刻が指定されています。＜スキップ対象となる実行日時＞でのヘルスチェックは実行されません。分析期間または実行時刻の指定を見直してください。
要因
-
対処
分析期間または実行時刻の指定を見直してください。

KAIC16422-W
参考ボリュームの割り当て設定を再現できません。ストレージシステムが変更されたため，参考ボリュームの割り当て設定が再現できなくなりました。割り当て設定を再現するためにはこのダイアログを閉じ，再度操作してください。
要因
ストレージシステムが変更されたため，参考ボリュームの割り当て設定が再現できなくなりました。
対処
割り当て設定を再現するためにはこのダイアログを閉じ，再度操作してください。

KAIC16423-E
エクスポート画面表示中に予期しないエラーが発生しました。原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
-
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC16424-E
エクスポート処理中に予期しない内部エラーが発生しました。原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
-
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC16425-W
Device Managerのボリュームラベルおよびプール名は，ストレージシステムのボリュームラベルおよびプール名ですべて上書きされます。
要因
-
対処
-

KAIC16426-W
ストレージシステムのボリュームラベルを上書きします。
要因
-
対処
-

KAIC16427-W
ストレージシステムのボリュームラベルを，現在のDevice Managerのボリュームラベルで上書きします。
要因
-
対処
-

KAIC16428-W
ストレージシステムのプール名を上書きします。
要因
-
対処
-

KAIC16429-W
最大予約率または警告予約率を片方だけ設定することはできません。設定されていない予約率しきい値にデフォルト値を設定しました。
要因
-
対処
-

KAIC16430-E
入力したユーザー/グループ名はすでに使用されているため，使用できません。別のユーザー/グループ名を入力してください。
要因
-
対処
別のユーザー/グループ名を入力してください。

KAIC16431-E
ユーザー/グループ名が長過ぎます。＜文字列長＞以下で入力してください。
要因
-
対処
＜文字列長＞以下で入力してください。

KAIC16432-E
アクセス設定に入力した文字列が長過ぎます。＜文字列長＞以下で入力してください。
要因
-
対処
＜文字列長＞以下で入力してください。

KAIC16433-W
選択した共有には，ファイルシステムが関連づけられていません。そのため，操作に失敗するおそれがあります。問題がある場合は，共有を編集できる状態のファイルシステムをEVSに作成し，この共有と関連づけてください。そのあと，再度操作してください。
要因
-
対処
問題がある場合は，共有を編集できる状態のファイルシステムをEVSに作成し，この共有と関連づけてください。そのあと，再度操作してください。

KAIC16434-W
選択した共有には，ファイルシステムが関連づけられていません。そのため，操作に失敗するおそれがあります。問題がある場合は，ファイルシステムを選択してください。
要因
-
対処
問題がある場合は，ファイルシステムを選択してください。

KAIC16435-E
入力した値が範囲外です。＜最小値＞から＜最大値＞までの整数値を入力してください。
要因
-
対処
＜最小値＞から＜最大値＞までの整数値を入力してください。

KAIC16436-E
パスの形式が正しくありません。使用できるセパレーターは＜使用できるセパレータ＞です。セパレーターは連続して使用できません。
要因
-
対処
使用できるセパレーターは＜使用できるセパレータ＞です。セパレーターは連続して使用できません。

KAIC16437-E
性能情報がないため，グラフを表示できません。このHDTプールに対してモニタリングを実行したあと，再度操作を実行してください。
要因
-
対処
このHDTプールに対してモニタリングを実行したあと，再度操作を実行してください。

KAIC16438-W
最新の性能グラフを作成中です。性能グラフを表示できません。
詳細メッセージに従って対処したあと，［表示更新］ボタンをクリックするか，または画面を再表示してください。（詳細：＜メッセージ＞）
要因
-
対処
詳細メッセージに従って対処したあと，［表示更新］ボタンをクリックするか，または画面を再表示してください。（詳細：＜メッセージ＞）

KAIC16439-W
最新の性能グラフを作成中です。表示されている情報は最新ではないおそれがあります。しばらくしてから，［表示更新］ボタンをクリックするか，または画面を再表示してください。
要因
-
対処
しばらくしてから，［表示更新］ボタンをクリックするか，または画面を再表示してください。

KAIC16440-W
指定したパスはありません。［パスが存在しない場合にパスを作成する］チェックボックスを選択していないため，この操作に失敗するおそれがあります。問題がある場合は，［パスが存在しない場合にパスを作成する］チェックボックスを選択してください。
要因
［パスが存在しない場合にパスを作成する］チェックボックスを選択していないため，この操作に失敗するおそれがあります。
対処
問題がある場合は，［パスが存在しない場合にパスを作成する］チェックボックスを選択してください。

KAIC16441-I
CIFS共有のアクセス設定の処理に失敗した場合，すべてのクライアントがアクセスできる状態でCIFS共有が作成されます。
要因
-
対処
-

KAIC16442-I
NFS共有のアクセス設定の処理に失敗した場合，すべてのクライアントがアクセスできる状態でNFS共有が作成されます。
要因
-
対処
-

KAIC16443-I
CIFS共有を作成してから，Everyoneユーザーの権限を指定した内容で更新します。そのため，権限の設定処理に失敗した場合，Everyoneユーザーにフルコントロールを許可した状態でCIFS共有が作成されます。
要因
-
対処
-

KAIC16444-W
この共有に対して変更がありません。
要因
-
対処
-

KAIC16445-W
DPプールの予約率が最大予約率を超えても，DPボリュームを作成および拡張できます。
要因
-
対処
-

KAIC16446-W
超過時VOL操作強制実行オプションが有効であるため，操作を続行するとDPプールの予約率（＜予約率＞%）が最大予約率（＜最大予約率＞%）を超えます。
要因
-
対処
-

KAIC16447-W
超過時VOL操作強制実行オプションが有効であるため，DPプールの予約率（＜予約率＞%）がすでに最大予約率（＜最大予約率＞%）を超えています。
要因
-
対処
-

KAIC16448-W
ファイルシステムの割り当て容量の上限に，ストレージプールの容量より大きい値が指定されています。そのため，割り当て容量の上限が正しく設定されないおそれがあります。指定した割り当て容量の上限の値を確認してください。問題がなければ，ファイルシステムを拡張してください。
要因
-
対処
指定した割り当て容量の上限の値を確認してください。問題がなければ，ファイルシステムを拡張してください。

KAIC16449-W
選択したファイルシステムの容量が不明のため，正しい情報を表示できません。正しい情報を表示したい場合は，ファイルシステムの状態を確認し，正常な状態に戻し，SMUで同期操作を実行してDevice Manager サーバとファイルサーバの情報を同期させてから操作し直してください。
要因
-
対処
正しい情報を表示したい場合は，ファイルシステムの状態を確認し，正常な状態に戻し，SMUで同期操作を実行してDevice Manager サーバとファイルサーバの情報を同期させてから操作し直してください。

KAIC16450-E
現在のファイルシステムの容量より小さい値は入力できません。＜現在の容量＞以上の値を入力してください。
要因
-
対処
＜現在の容量＞以上の値を入力してください。

KAIC16451-E
ストレージプール名が長過ぎます。＜文字列長＞以下で入力してください。
要因
-
対処
＜文字列長＞以下で入力してください。

KAIC16452-E
ストレージプール名に使用できない文字が含まれています。次の文字は使用できません。：＜使用不可の文字＞, 全角文字
要因
-
対処
-

KAIC16453-W
ホストグループに選択したボリューム以外のボリュームが割り当てられています。それらのボリュームは追加するホストポートからもアクセス可能になります。
要因
-
対処
-

KAIC16454-E
本操作で割り当てられるホストがありません。いったん操作を終了し，ホストを確認してください。
要因
-
対処
いったん操作を終了し，ホストを確認してください。

KAIC16455-E
選択したストレージシステムでは，ブロック数に奇数を指定できません。容量をブロック以外の単位で指定するか，ブロック数を偶数で指定してください。または，奇数のブロック数をサポートしているストレージシステムを選択してください。
要因
-
対処
容量をブロック以外の単位で指定するか，ブロック数を偶数で指定してください。または，奇数のブロック数をサポートしているストレージシステムを選択してください。

KAIC16456-E
[IPアドレス/ホスト名]に入力した("＜コントローラ0＞"，"＜コントローラ1＞")は，入力形式が統一されていません。入力形式をIPアドレスまたはホスト名のどちらかに統一してください。
要因
-
対処
入力形式をIPアドレスまたはホスト名のどちらかに統一してください。

KAIC16457-I
指定したWWN（＜WWN＞）は，すでに[WWNペア]に設定されています。WWN（＜WWN＞）を設定したペアを確認してください。
要因
-
対処
WWN（＜WWN＞）を設定したペアを確認してください。

KAIC16458-W
選択したホスト（＜ホスト名＞）の情報は編集されません。操作を実行すると，LUNパス情報の操作とWWNニックネーム設定の操作は実施されますが，ホストの情報は変更されません。操作後にホストの情報を更新してください。
要因
-
対処
操作後にホストの情報を更新してください。

KAIC16459-W
選択したホスト（＜ホスト名＞）にはiSCSIターゲットが含まれています。iSCSIターゲットは表示されません。
要因
-
対処
-

KAIC16460-W
選択したWWN（＜wwn＞）が割り当てられているホストグループに，割り当てられているボリュームがありません。ほかのWWNを選択するか，リソースの状態を確認し，問題がなければ操作を継続してください。
要因
-
対処
ほかのWWNを選択するか，リソースの状態を確認し，問題がなければ操作を継続してください。

KAIC16461-W
選択したWWNペアはすでに追加されています。（新規WWN=＜新規WWN＞ 既存WWN=＜既存WWN＞)ほかのWWNペアを選択してください。
要因
-
対処
ほかのWWNペアを選択してください。

KAIC16462-W
選択したWWNペアはすでに追加されています。（新規WWN=＜新規WWN＞ 既存WWN=＜既存WWN＞)ほかのWWNペアを選択してください。
要因
-
対処
ほかのWWNペアを選択してください。

KAIC16463-E
ニックネームに使用できない文字が含まれています。ニックネームに使用できる文字は次のとおりです。: A-Z, a-z, 0-9, '!', '#', '$', '%', '&', ''', '(', ')', '+', '-', '.', '=', '@', '[', ']', '^', '_', '`', '{', '}', '~', ' '。
要因
-
対処
ニックネームに使用できる文字は次のとおりです。: A-Z, a-z, 0-9, '!', '#', '$', '%', '&', ''', '(', ')', '+', '-', '.', '=', '@', '[', ']', '^', '_', '`', '{', '}', '~', ' '。

KAIC16464-E
ニックネームに使用できない文字が含まれています。ニックネームに使用できる文字は次のとおりです。: A-Z, a-z, 0-9, '!', '#', '$', '%', '&', ''', '(', ')', '+', '-', '.', '=', '@', '[', ']', '^', '_', '{', '}', '~', ' '。
要因
-
対処
ニックネームに使用できる文字は次のとおりです。: A-Z, a-z, 0-9, '!', '#', '$', '%', '&', ''', '(', ')', '+', '-', '.', '=', '@', '[', ']', '^', '_', '{', '}', '~', ' '。

KAIC16465-E
ニックネームが長過ぎます。＜文字列長＞文字以下で入力してください。
要因
-
対処
＜文字列長＞文字以下で入力してください。

KAIC16466-I
下記のWWNにはホストグループごとに異なるニックネームが設定されています。この操作を続行すると，ホストグループごとに設定されているすべてのニックネームが下記のとおり変更されます。操作を続行しますか？＜WWNと変更するニックネーム＞
要因
-
対処
-

KAIC16467-W
WWNニックネームが不正です。ニックネームの文字数が長過ぎるか，ニックネームに使用できない文字が設定されています。ニックネームを見直してください。または，ホストグループごとにWWNニックネームを編集してください。
要因
-
対処
ニックネームを見直してください。または，ホストグループごとにWWNニックネームを編集してください。

KAIC16468-E
SMTPサーバのホスト名またはIPアドレスの設定に誤りがあるため，ヘルスチェックのタスクの実行結果をメールで通知できないおそれがあります。ヘルスチェックのタスクの実行結果をメールで通知するためには，SMTPサーバのホスト名またはIPアドレスを正しく設定してください。
要因
-
対処
ヘルスチェックのタスクの実行結果をメールで通知するためには，SMTPサーバのホスト名またはIPアドレスを正しく設定してください。

KAIC16469-W
SMTPサーバのポート番号の設定に誤りがあるため，ヘルスチェックのタスクの実行結果をメールで通知できないおそれがあります。ヘルスチェックのタスクの実行結果をメールで通知するためには，SMTPサーバのポート番号を正しく設定してください。
要因
-
対処
ヘルスチェックのタスクの実行結果をメールで通知するためには，SMTPサーバのポート番号を正しく設定してください。

KAIC16470-I
暗号化するドライブが＜暗号化対象ドライブ数＞台あります。暗号化してもよいドライブであることを確認してください。
要因
-
対処
暗号化してもよいドライブであることを確認してください。

KAIC16471-I
選択したホストが多いため，削除に時間が掛かるおそれがあります。一度に削除するホスト数は＜ホスト数上限値＞台以下を推奨します。
要因
-
対処
-

KAIC16472-W
指定したホストに割り当てられたボリュームの数が＜ボリューム数上限値＞を超えています。一部のボリュームを解除して，再実行してください。
要因
-
対処
一部のボリュームを解除して，再実行してください。

KAIC16473-I
選択したタスクはすでに再開始されているため，最後に再開始されたタスクの内容を表示しています。
要因
-
対処
-

KAIC16474-E
指定したWWNペアは同じ値（WWN:＜wwn＞）が指定されています。ほかのWWNペアを選択してください。
要因
-
対処
ほかのWWNペアを選択してください。

KAIC16476-W
HNASに割り当てるボリュームのパス数が17本以上のため，HNASが予期しない動作をするおそれがあります。パス数が16本以下になるように，手動でパスを編集し，再実行してください。
要因
-
対処
パス数が16本以下になるように，手動でパスを編集し，再実行してください。

KAIC16477-E
同じWWNは追加できません。（WWN=＜wwn＞)ほかのWWNペアを選択してください。
要因
-
対処
ほかのWWNペアを選択してください。

KAIC16478-E
指定されたWWN(＜追加するWWN＞)はホスト(＜ホスト名＞)ですでに使用されています。
要因
-
対処
-

KAIC16479-W
削除対象のホストグループには，ホストに登録されていないWWNが含まれています。この操作を続行すると，ホストグループは削除されます。
（ホストに登録されていないWWN:＜WWN＞）
（該当するホストグループ:＜ホストグループ＞）
要因
-
対処
-

KAIC16480-W
選択したホスト（＜ホスト名＞）の情報は編集されません。操作を実行すると，LUNパス情報の操作は実施されますが，ホストの情報は変更されません。操作実行後にホストの情報を更新してください。
要因
-
対処
操作実行後にホストの情報を更新してください。

KAIC16481-E
ホストグループにホストポートのWWNが設定されているストレージシステムが見つかりません。または，ポートやホストグループに対して操作に必要な権限がありません。ホストポートのWWNが設定されているホストグループを持つストレージシステムを追加してください。または，対象のポートとホストグループをリソースグループに登録し，そのリソースグループにModify権限があるユーザーで操作するか，All ResourcesにModify権限があるユーザーで操作してください。
要因
-
対処
ホストポートのWWNが設定されているホストグループを持つストレージシステムを追加してください。または，対象のポートとホストグループをリソースグループに登録し，そのリソースグループにModify権限があるユーザーで操作するか，All ResourcesにModify権限があるユーザーで操作してください。

KAIC16482-I
追加するWWNがすでに既存のホストグループに存在する場合，[関連するLUNパス情報]は表示されません。
要因
-
対処
-

KAIC16483-I
このストレージシステムはデータのシュレッディングをサポートしていないため，シュレッディングではなくフォーマットが実行されます。
要因
-
対処
-

KAIC16484-I
選択したボリュームの一部は，データのシュレッディングおよびフォーマットができないため，それらのボリュームに対する処理はスキップされます。必要に応じて選択したボリュームの設定を見直してください。
要因
-
対処
必要に応じて選択したボリュームの設定を見直してください。

KAIC16485-E
選択したボリュームはどれもデータのシュレッディングおよびフォーマットができません。選択したボリュームの設定を見直してください。
要因
-
対処
選択したボリュームの設定を見直してください。

KAIC16486-E
仮想化に使用できるボリュームがありません。
要因
-
対処
-

KAIC16487-E
選択したボリュームの数が上限を超えています。選択するボリュームの数を500個以下に減らしてください。
要因
-
対処
選択するボリュームの数を500個以下に減らしてください。

KAIC16488-E
仮想化サーバの場合は，iSCSIはサポートしていません。iSCSIネームを削除するか，別のOSタイプを選択してください。
要因
-
対処
iSCSIネームを削除するか，別のOSタイプを選択してください。

KAIC16489-W
選択したWWNは，すでにほかのホストに設定されています。既存のホストからWWNを削除して登録中のホストに設定します。
（ホスト:＜hostData＞）
要因
-
対処
-

KAIC16490-I
指定した外部ストレージシステムは，Device Managerに登録されたストレージシステムではないため，ボリュームの割り当ては解除されません。
要因
-
対処
-

KAIC16491-W
選択したパリティグループに属している内部ボリュームは削除されます。
要因
-
対処
-

KAIC16492-W
仮想化を解除できないパリティグループがあります。仮想化を解除できるパリティグループだけが次の一覧に追加されています。仮想化できないパリティグループを確認するには，パリティグループ選択をクリックしてください。
要因
-
対処
-

KAIC16494-E
仮想化を解除できるパリティグループがありません。仮想化を解除できないパリティグループを確認するには，パリティグループ選択をクリックしてください。
要因
-
対処
仮想化を解除できないパリティグループを確認するには，パリティグループ選択をクリックしてください。

KAIC16495-W
仮想化を解除できないパリティグループがあります。次の一覧を確認してください。
要因
-
対処
-

KAIC16496-E
仮想化を解除できるパリティグループがありません。
要因
-
対処
-

KAIC16498-W
未割り当てのDPボリュームに対して，指定したCLPRが設定されます。割り当て済みのDPボリュームのCLPRは変更されません。
要因
-
対処
-

KAIC16499-W
未割り当てのDPボリュームに対して，指定したCLPRが設定されます。割り当て済みのDPボリュームのCLPRは変更されません。プラン詳細のボリューム情報を確認してください。
要因
-
対処
-

KAIC16500-I
内部ストレージシステムにUniversal Volume Managerがインストールされていません。Universal Volume Managerがインストールされていない場合は，リモートコマンドデバイスだけが作成できます。
要因
-
対処
-

KAIC16501-E
内部ストレージシステムに利用可能なポートが見つかりません。ポートの設定確認をお勧めします。
要因
-
対処
-

KAIC16502-I
指定したプール（＜selected pool ID＞）の，次の性能情報がありません。:＜legend labels of metrics that has no data＞。指定した期間に，＜"Performance Advisor" or Tuning Manager"＞がプール（＜selected pool ID＞）を監視しているか確認したあと，再実行してください。指定したプールが監視されているか確認してください。
要因
-
対処
指定したプールが監視されているか確認してください。

KAIC16503-I
指定したIOPSの値域の上限より大きな読み込み/書き込みIOPSがあるため，IOPSの値域を拡張しました。表示されているIOPSより大きな値を指定してください。
要因
-
対処
表示されているIOPSより大きな値を指定してください。

KAIC16504-W
仮想化を解除できないパリティグループがあります。プラン詳細を確認してください。
要因
-
対処
-

KAIC16505-W
削除できないホストグループがあります。プラン詳細を確認してください。
要因
-
対処
-

KAIC16506-W
LUSEを解除できない外部ボリュームがあります。プラン詳細を確認してください。
要因
-
対処
-

KAIC16507-W
削除またはLUSEを解除できない外部ボリュームがあります。プラン詳細を確認してください。
要因
-
対処
-

KAIC16508-E
仮想化を解除できるパリティグループがありません。プラン詳細を確認してください。
要因
-
対処
-

KAIC16509-W
この外部ストレージシステムからはシリアル番号を取得できません。このモデルのストレージシステムが複数接続されている場合は，1台の外部ストレージシステムに属するパスだけが正しく選択されるように設定してください。
要因
-
対処
-

KAIC16510-E
利用できるパスがどのポートにも見つかりません。ポート，パス，外部ストレージシステムを確認してください。
要因
-
対処
-

KAIC16511-W
次のポートには利用できるパスが見つかりません：＜portsWithOutPaths＞。ポート，パス，外部ストレージシステムを確認してください。
要因
-
対処
-

KAIC16512-W
削除できない外部ボリュームがあります。プラン詳細を確認してください。
要因
-
対処
-

KAIC16513-W
このモデルのストレージシステムは，1台ごとに識別できません。このモデルのストレージシステムが複数接続されている場合は，外部ストレージポートWWNで外部ストレージシステムを特定してください。外部ストレージポートWWNが表示されていないときは，［列の表示・非表示］ダイアログで設定してください。
要因
-
対処
-

KAIC16514-W
利用できないボリュームが見つかりました。検出された外部ボリュームの仮想化可否を確認してください。
要因
-
対処
-

KAIC16515-E
利用できるボリュームが見つかりません。外部パスを再度選択してボリュームを探索してください。
要因
-
対処
-

KAIC16516-E
パリティグループが見つかりません。別のストレージシステムを選択してください。
要因
-
対処
別のストレージシステムを選択してください。

KAIC16517-I
異なる外部LDEV階層ランクのプールボリュームが階層3に混在しています。
要因
-
対処
-

KAIC16850-E
選択した対象の情報が表示できません。［モビリティ］タブでストレージシステムを選択した場合は，選択したストレージシステムの情報を［リソース］タブで確認してください。[モビリティ]タブでHUS100シリーズのHDTプールを選択した場合，または対象に"-"（ハイフン）が表示されている場合は，表示する情報がありません。それ以外の場合は，ツリーの表示を更新してください。（保守情報=＜ノード名＞）
要因
-
対処
［モビリティ］タブでストレージシステムを選択した場合は，選択したストレージシステムの情報を［リソース］タブで確認してください。[モビリティ]タブでHUS100シリーズのHDTプールを選択した場合，または対象に"-"（ハイフン）が表示されている場合は，表示する情報がありません。それ以外の場合は，ツリーの表示を更新してください。（保守情報=＜ノード名＞）

KAIC16851-E
選択したレポートを閲覧する権限がありません。システム管理者に問い合わせて権限を見直してください。(保守情報=＜レポート名＞)
要因
-
対処
システム管理者に問い合わせて権限を見直してください。(保守情報=＜レポート名＞)

KAIC16900-E
予期しないエラーが発生しました。システム管理者に問い合わせてください。 (保守情報: ＜保守情報＞)
要因
-
対処
システム管理者に問い合わせてください。 (保守情報: ＜保守情報＞)

KAIC16901-E
サーバとの接続に失敗しました。次の理由が考えられます：(1) ネットワークに障害が発生している，(2) 一時的にサーバの負荷が高くなっている，(3) サーバが停止しているしばらくしてから，再度操作を実行してください。同じエラーが何度も発生する場合，サーバが起動しているか確認してください。(保守情報: ＜保守情報＞)
要因
-
対処
しばらくしてから，再度操作を実行してください。同じエラーが何度も発生する場合，サーバが起動しているか確認してください。(保守情報: ＜保守情報＞)

KAIC16902-E
サーバとの接続がタイムアウトしました。ネットワークに障害が発生しているか，一時的にサーバの負荷が高くなっているおそれがあります。しばらくしてから，再度操作を実行してください。ボリュームの検索でエラーが繰り返し発生する場合は，指定した条件に合うボリュームの数が少なくなるように，条件を指定し直してください。(保守情報: ＜保守情報＞)
要因
-
対処
しばらくしてから，再度操作を実行してください。ボリュームの検索でエラーが繰り返し発生する場合は，指定した条件に合うボリュームの数が少なくなるように，条件を指定し直してください。(保守情報: ＜保守情報＞)

KAIC16993-E
予期しないエラーが発生しました。再度実行してください。エラーが繰り返し発生する場合には，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。(保守情報: ＜保守情報＞)
要因
-
対処
再度実行してください。エラーが繰り返し発生する場合には，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC17001-E
データベースの処理中にエラーが発生しました。データベースの処理中にエラーが発生しました。再度実行してください。エラーが繰り返し発生する場合には，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
データベースの処理中にエラーが発生しました。
対処
再度実行してください。エラーが繰り返し発生する場合には，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC17002-E
データベースの処理中に予期しないエラーが発生しました。データベースの処理中に内部エラーが発生しました。原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
データベースの処理中に内部エラーが発生しました。
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC17006-E
プロパティの値が不正です。プロパティファイルの読み込みを中止します。プロパティファイル名:＜プロパティファイル名＞， プロパティ:＜プロパティ名＞指定したプロパティの値が不正です。正しいプロパティを指定し直してください。
要因
指定したプロパティの値が不正です。
対処
正しいプロパティを指定し直してください。

KAIC17007-E
必要なプロパティを指定していません。プロパティファイルの読み込みを中止します。プロパティファイル名:＜プロパティファイル名＞， プロパティ:＜プロパティ名＞
必要なプロパティを指定していません。必要なプロパティを指定し直してください。
要因
必要なプロパティを指定していません。
対処
必要なプロパティを指定し直してください。

KAIC17009-E
パラメタ ＜パラメーター名＞ がnullです。 クラス=＜クラス名＞，メソッド=＜メソッド名＞原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
-
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC17010-I
前回のマイグレーション時に解放できなかったリソースを解放します。（ストレージシステム名: ＜ストレージシステム名＞）
要因
-
対処
-

KAIC17011-I
前回のマイグレーション時に解放できなかったリソースを解放しました。（ストレージシステム名: ＜ストレージシステム名＞）
要因
-
対処
-

KAIC17012-E
前回のマイグレーション時に解放できなかったリソースを解放しました。解放できないリソースがあるため，次回リフレッシュ時にもう一度解放処理をします。（ストレージシステム名: ＜ストレージシステム名＞）ストレージシステム内で意図しないマイグレーションを実行していたため，マイグレーションリソースを解放できませんでした。しばらくしてから，ストレージシステムの情報を更新してください。
要因
ストレージシステム内で意図しないマイグレーションを実行していたため，マイグレーションリソースを解放できませんでした。
対処
しばらくしてから，ストレージシステムの情報を更新してください。

KAIC17013-E
前回のマイグレーション時に解放できなかったリソースを解放する際に，エラーが発生しました。（ストレージシステム名: ＜ストレージシステム名＞）ストレージシステムの操作でエラーが発生したため，マイグレーションリソースを解放できませんでした。対処は次のとおりです。
メッセージログに表示されている場合：
直前に出力されている同じIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再実行してください。それでも解決しない場合は，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合：
このメッセージの前後にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていない場合は，再実行してください。それでも解決しない場合は，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
ストレージシステムの操作でエラーが発生したため，マイグレーションリソースを解放できませんでした。
対処
対処は次のとおりです。

メッセージログに表示されている場合：

直前に出力されている同じIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再実行してください。それでも解決しない場合は，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。 障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合：

このメッセージの前後にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていない場合は，再実行してください。それでも解決しない場合は，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。 障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC17014-E
ストレージシステムの処理でエラーが発生しました。（ストレージシステム名: ＜ストレージシステム名＞，エラーコード1=＜ストレージシステムのエラーコード1＞，エラーコード2=＜ストレージシステムのエラーコード2＞，保守情報=＜保守情報＞）
ストレージシステムでの処理でエラーが発生しました。Storage Navigatorのマニュアルを参照して対処したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。
"ストレージシステムのエラーコード1"は部位コード，"ストレージシステムのエラーコード2"はエラーコードに対応します。
要因
ストレージシステムでの処理でエラーが発生しました。
対処
Storage Navigatorのマニュアルを参照して対処したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。
"ストレージシステムのエラーコード1"は部位コード，"ストレージシステムのエラーコード2"はエラーコードに対応します。

KAIC17015-E
ストレージシステムでの処理でエラーが発生しました。（ストレージシステム名: ＜ストレージシステム名＞，エラーコード1=＜ストレージシステムのエラーコード１＞，エラーコード2=＜ストレージシステムのエラーコード2＞）ストレージシステムでの処理でエラーが発生しました。エラーコード1を特定できない場合は，"-1"が表示されます。Storage Navigatorのマニュアルを参照して対処したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。
"ストレージシステムのエラーコード1"は部位コード，"ストレージシステムのエラーコード2"はエラーコードに対応します。
要因
ストレージシステムでの処理でエラーが発生しました。エラーコード1を特定できない場合は，"-1"が表示されます。
対処
Storage Navigatorのマニュアルを参照して対処したあと，ストレージシステムの情報を更新してください。
"ストレージシステムのエラーコード1"は部位コード，"ストレージシステムのエラーコード2"はエラーコードに対応します。

KAIC17016-E
マイグレーション対象のストレージシステムにプログラムプロダクト（＜プログラムプロダクト名＞）がインストールされていません。（ストレージシステム名: ＜ストレージシステム名＞）ストレージシステムにプログラムプロダクトがインストールされていないか，またはライセンスが登録されていません。ストレージシステムにプログラムプロダクトをインストールしてください。または，Storage Navigatorからライセンスを登録してください。そのあと， ストレージシステムの情報を更新してください。
要因
ストレージシステムにプログラムプロダクトがインストールされていないか，またはライセンスが登録されていません。
対処
ストレージシステムにプログラムプロダクトをインストールしてください。または，Storage Navigatorからライセンスを登録してください。そのあと， ストレージシステムの情報を更新してください。

KAIC17017-E
ストレージシステムの制限によって，次のボリュームをマイグレーションできません。ストレージシステム名:"＜ストレージシステム名＞"，マイグレーションできない理由:"＜マイグレーションできない理由＞"，コントローラー論理デバイス番号:＜コントローラー論理デバイス番号＞メッセージに表示されたストレージシステムの制限のため，マイグレーションできないボリュームがあります。マイグレーションに関する制限事項に該当しないように，ストレージシステムの設定を変更したあと， ストレージシステムの情報を更新してください。
または，マイグレーションに関する制限事項に該当するLUを構成するすべてのLDEVに対して，移動先ボリュームを移動元ボリューム自身に設定してください。
要因
メッセージに表示されたストレージシステムの制限のため，マイグレーションできないボリュームがあります。
対処
マイグレーションに関する制限事項に該当しないように，ストレージシステムの設定を変更したあと， ストレージシステムの情報を更新してください。
または，マイグレーションに関する制限事項に該当するLUを構成するすべてのLDEVに対して，移動先ボリュームを移動元ボリューム自身に設定してください。

KAIC17018-E
ストレージシステムの制限によって，次のボリュームを移動先ボリュームとして使用できません。ストレージシステム名:"＜ストレージシステム名＞"，マイグレーションできない理由:"＜マイグレーションできない理由＞"，コントローラー論理デバイス番号:＜コントローラー論理デバイス番号＞メッセージに表示されたストレージシステムの制限のため，マイグレーションできないボリュームがあります。マイグレーションに関する制限事項に該当しないように，ストレージシステムの設定を変更したあと， ストレージシステムの情報を更新してください。
または，移動先にできるほかのボリュームを指定してください。
要因
メッセージに表示されたストレージシステムの制限のため，マイグレーションできないボリュームがあります。
対処
マイグレーションに関する制限事項に該当しないように，ストレージシステムの設定を変更したあと， ストレージシステムの情報を更新してください。
または，移動先にできるほかのボリュームを指定してください。

KAIC17019-E
マイグレーションできるボリュームが含まれていません。ストレージシステム名:"＜ストレージシステム名＞"指定したボリュームに，マイグレーションできるボリュームが一つも含まれていません。マイグレーションできるボリュームを追加してください。
要因
指定したボリュームに，マイグレーションできるボリュームが一つも含まれていません。
対処
マイグレーションできるボリュームを追加してください。

KAIC17020-E
マイグレーションの際にボリュームを作成できません。指定したストレージシステムは，仮想ボリュームグループ数が上限に達しています。ストレージシステム名:"＜ストレージシステム名＞"指定したストレージシステムは，仮想ボリュームグループ数が上限に達しているため，ボリュームを作成できません。不要な仮想ボリュームグループを削除してください。ストレージシステムの情報を更新したあと，マイグレーションタスクを作成し直してください。
要因
指定したストレージシステムは，仮想ボリュームグループ数が上限に達しているため，ボリュームを作成できません。
対処
不要な仮想ボリュームグループを削除してください。ストレージシステムの情報を更新したあと，マイグレーションタスクを作成し直してください。

KAIC17021-E
指定した移動元ボリュームと移動先ボリュームの組み合わせでは，マイグレーションプランを作成できません。ストレージシステム名:"＜ストレージシステム名＞"，マイグレーションできない理由:"＜1:マイグレーションできない理由＞"
指定したプールへマイグレーションできるボリュームが，一つも含まれていません。マイグレーションできない理由がEmulationの場合：
移動元ボリュームと同じエミュレーションタイプのボリュームを含む移動先を指定してください。
または，マイグレーションできるボリュームを移動元に追加してください。
マイグレーションできない理由がLUSEの場合：
ボリューム検索条件を指定して作成した移動先を指定してください。
または，マイグレーションできるボリュームを移動元に追加してください。
マイグレーションできない理由がSamePoolの場合：
移動元ボリュームが含まれるプールと異なるプールを指定してください。
または，移動先にボリュームの検索条件を指定してください。
要因
指定したプールへマイグレーションできるボリュームが，一つも含まれていません。
対処

マイグレーションできない理由がEmulationの場合

移動元ボリュームと同じエミュレーションタイプのボリュームを含む移動先を指定してください。

または，マイグレーションできるボリュームを移動元に追加してください。

マイグレーションできない理由がLUSEの場合：

ボリューム検索条件を指定して作成した移動先を指定してください。 または，マイグレーションできるボリュームを移動元に追加してください。

マイグレーションできない理由がSamePoolの場合：

移動元ボリュームが含まれるプールと異なるプールを指定してください。 または，移動先にボリュームの検索条件を指定してください。

KAIC17022-E
マイグレーションできるプールが，指定したプールに含まれていません。ストレージシステム名:"＜ストレージシステム名＞"指定したプールに，マイグレーションできるプールが一つも含まれていません。マイグレーションできるプールを，移動先に追加してください。
要因
指定したプールに，マイグレーションできるプールが一つも含まれていません。
対処
マイグレーションできるプールを，移動先に追加してください。

KAIC17023-E
ストレージシステムの情報が最新ではありません。Device Managerが保有しているストレージシステムの情報が最新ではないため，処理を実行できません。
システム管理者はWebServiceMessageログファイルを参照し，メッセージに応じて対処してください。
KAIC17012-EまたはKAIC17013-Eが出力されている場合: メッセージに応じて対処してください。
KAIC17010-Iが出力されていない場合: ストレージシステムの情報を更新したあと，WebServiceMessageログファイルでKAIC17011-Iを確認してから再実行してください。
KAIC17010-Iが出力されている場合: WebServiceMessageログファイルでKAIC17011-Iを確認してから再実行してください。
KAIC17011-Iが出力されている場合: 再実行してください。
要因
Device Managerが保有しているストレージシステムの情報が最新ではないため，処理を実行できません。
対処
システム管理者はWebServiceMessageログファイルを参照し，メッセージに応じて対処してください。
KAIC17012-EまたはKAIC17013-Eが出力されている場合: メッセージに応じて対処してください。
KAIC17010-Iが出力されていない場合: ストレージシステムの情報を更新したあと，WebServiceMessageログファイルでKAIC17011-Iを確認してから再実行してください。
KAIC17010-Iが出力されている場合: WebServiceMessageログファイルでKAIC17011-Iを確認してから再実行してください。
KAIC17011-Iが出力されている場合: 再実行してください。

KAIC17025-E
LUSEの移動先ボリュームが矛盾しています。移動先のボリュームは，内部ボリュームまたは外部ボリュームで統一してください。また，移動先ボリュームのI/O抑止モード，キャッシュモードおよびCLPRがすべて同じであることを確認してください。 (LUSE=＜LUSE構成のボリュームのデバイス番号＞)
要因
-
対処
-

KAIC17026-E
マイグレーションプランを作成できません。作成したマイグレーションプランに，マイグレーションできるボリュームがありません。
要因
-
対処
-

KAIC17027-W
マイグレーションしないボリュームが含まれています。マイグレーションしないボリュームを確認したあと，マイグレーションタスクを実行してください。
要因
-
対処
-

KAIC17028-W
指定したメインフレームボリュームに対して，マイグレーションをしてもよいか確認してください。移動先のボリュームのデータは，マイグレーションによってすべて上書きされます。 (LDEV=＜メインフレームボリュームのデバイス番号＞)
要因
-
対処
-

KAIC17029-E
すべてのボリュームに対して，移動元ボリュームと移動先ボリュームのペアを自動的に作成できませんでした。
要因
-
対処
-

KAIC17030-E
すべてのボリュームに対して，移動元ボリュームと移動先ボリューム（またはDPプール）のペアを自動的に作成できませんでした。 継続する場合は，ペアを編集してください。
要因
-
対処
-

KAIC17031-I
移動元ボリュームよりも容量が大きいボリュームが，移動先ボリュームとして選択されているマイグレーションペアがあります。移動元ボリュームよりも容量が大きい移動先ボリュームは，移動元ボリュームと同じ容量に再生成され，残りの容量は再利用できるようになります。
要因
-
対処
-

KAIC17032-W
移動元ボリュームと移動先ボリュームのリソースグループが異なります。確認して問題なければ，マイグレーションタスクを作成してください。
要因
-
対処
-

KAIC17033-E
マイグレーションタスクを実行すると仮想ボリューム数の上限を超えます。仮想ボリューム数の上限を超えないようにマイグレーションプランを編集してください。 (Pool=＜プール番号＞)
要因
-
対処
-

KAIC17034-E
マイグレーションタスクを実行すると最大予約率を超えます。最大予約率を超えないようにマイグレーションプランを編集してください。 (Pool=＜プール番号＞)
要因
-
対処
-

KAIC17035-W
マイグレーションタスクを実行すると警告予約率を超えます。確認して問題なければ，マイグレーションタスクを生成してください。 (Pool=＜プール番号＞)
要因
-
対処
-

KAIC17036-E
マイグレーションタスクを実行すると使用率しきい値を超えます。使用率しきい値を超えないようにマイグレーションプランを編集し直してください。(Pool=＜プール番号＞)
要因
-
対処
-

KAIC17037-E
ストレージシステムにプログラムプロダクト（＜PP名＞）がインストールされてないので，仮想ボリュームだけを単体で削除することはできません。
要因
-
対処
-

KAIC17038-I
タスクの進ちょく状況の更新中に，エラーが発生しました。タスクの進ちょく状況の更新は自動的に再実行されます。長時間エラーが発生している場合は，エラーメッセージの内容に従って，エラーの要因を取り除いてください。発生しているエラー:(＜エラー詳細＞) 発生時刻:(＜エラー時刻＞)
要因
-
対処
-

KAIC17039-E
移動先候補があるマイグレーションペアが一つもないためマイグレーションできません。移動先の条件を見直して，プランを編集してください。
要因
-
対処
-

KAIC17040-W
マイグレーションできないボリュームが含まれています。マイグレーションの条件を満たさないボリュームが含まれる場合，そのボリュームは移動対象外となり，条件を満たすボリュームのデータだけが移動されます。(＜LDEV ID＞)
要因
-
対処
-

KAIC17041-W
移動元ボリュームに複数のリソースグループが含まれています。必要に応じてリソースグループを絞り込んでください。
要因
-
対処
必要に応じてリソースグループを絞り込んでください。

KAIC17042-W
移動元ボリュームにコピーペアを構成しているボリュームが含まれています。(＜LDEV ID＞)マイグレーションペアウィザードからボリュームの詳細情報を確認してください，ペアは必要に応じて変更してください。
要因
-
対処
マイグレーションペアウィザードからボリュームの詳細情報を確認してください，ペアは必要に応じて変更してください。

KAIC17043-E
移動元ボリュームに複数のストレージが含まれるため，マイグレーションできません。絞り込み条件にストレージシステムを指定し，一つのストレージシステムから移動元ボリュームを選択してください。
要因
-
対処
絞り込み条件にストレージシステムを指定し，一つのストレージシステムから移動元ボリュームを選択してください。

KAIC17044-W
移動元ボリュームにLUSEを構成しているボリュームが含まれています。(＜LDEV ID＞)マイグレーションペアウィザードからボリュームの詳細情報を確認してください，ペアは必要に応じて変更してください。
要因
-
対処
マイグレーションペアウィザードからボリュームの詳細情報を確認してください，ペアは必要に応じて変更してください。

KAIC17045-E
移動元ボリュームにマイグレーションできないボリュームが含まれています。移動元ボリューム選択ウィザードで再度絞り込みを実行し，移動元ボリュームがマイグレーションできない理由を確認してください。
絞り込み条件は，必要に応じて変更してください。
要因
-
対処
移動元ボリューム選択ウィザードで再度絞り込みを実行し，移動元ボリュームがマイグレーションできない理由を確認してください。
絞り込み条件は，必要に応じて変更してください。

KAIC17046-E
マイグレーションできないペアが含まれています。マイグレーションペアウィザードからペアを変更してください。
要因
-
対処
マイグレーションペアウィザードからペアを変更してください。

KAIC17047-E
マイグレーションできる移動元ボリュームがありません。移動元ボリュームがマイグレーションできない理由を確認し，再度実行してください。
要因
-
対処
移動元ボリュームがマイグレーションできない理由を確認し，再度実行してください。マイグレーションできない理由は，［マイグレーション不可理由］列に表示されます。［マイグレーション不可理由］列はデフォルトでは，表示されません。表示するには，［列の表示・非表示］ボタンをクリックして表示されるダイアログから指定してください。

KAIC17048-E
Eメールのテンプレートファイル（＜ファイル名＞）に，ヘッダー部分の終わりを示す空行がありません。ヘッダー部分と本文の間に空行を入れてください。
要因
-
対処
ヘッダー部分と本文の間に空行を入れてください。

KAIC17049-E
Eメールのテンプレートファイル（＜ファイル名＞）がありません。
要因
-
対処
-

KAIC17050-E
Eメールのテンプレートファイル（＜ファイル名＞）のサイズが大き過ぎます。（テンプレートファイルのファイルサイズ:＜ファイルサイズ＞，使用できる最大のファイルサイズ:＜ファイルの最大サイズ＞）テンプレートファイルの内容を見直し，ファイルサイズを小さくしてください。
要因
-
対処
テンプレートファイルの内容を見直し，ファイルサイズを小さくしてください。

KAIC17051-E
Eメールのテンプレートファイル（＜ファイル名＞）の＜行番号＞行目の記述が長過ぎます。（検出された長さ(バイト数):＜行の長さ＞，指定できる最大の長さ(バイト数):＜行の最大長＞）テンプレートファイルの内容を見直し，1行の長さを短くしてください。
要因
-
対処
テンプレートファイルの内容を見直し，1行の長さを短くしてください。

KAIC17052-E
Eメールのテンプレートファイル（＜ファイル名＞）のヘッダー部分に無効な行（行番号:＜行番号＞）があります。「Subject」とメールの件名は":"で区切る必要があります。エラーが発生した行に，区切り文字":"が含まれているか確認してください。
要因
-
対処
エラーが発生した行に，区切り文字":"が含まれているか確認してください。

KAIC17053-E
ヘッダーが複数指定されています。（テンプレートファイル名:＜ファイル名＞， ヘッダー名:＜ヘッダ名＞）ヘッダー部分を見直してください。
要因
-
対処
ヘッダー部分を見直してください。

KAIC17054-W
指定した条件に合うボリュームが多過ぎるため，画面に表示できません。指定した条件に合うボリュームの数が上限値を超えています。(上限値=＜表示できるボリューム数＞)指定した条件に合うボリュームの数が少なくなるように，条件を指定し直してください。
要因
指定した条件に合うボリュームの数が上限値を超えています。(上限値=＜表示できるボリューム数＞)
対処
指定した条件に合うボリュームの数が少なくなるように，条件を指定し直してください。

KAIC17055-E
操作対象のボリュームがありません。 ストレージシステム名:"＜ストレージシステム名＞"指定されたボリュームがない，又は，別ユーザーがボリュームを削除した，ボリュームにアクセス権限がありません。正しいコントローラー論理デバイス番号を指定して，再度操作を実行してください。
要因
指定されたボリュームがない，又は，別ユーザーがボリュームを削除した，ボリュームにアクセス権限がありません。
対処
正しいコントローラー論理デバイス番号を指定して，再度操作を実行してください。

KAIC17056-E
移動先に指定されたプールがありません。ストレージシステム名:"＜ストレージシステム名＞"，ソースコントローラー論理デバイス番号:＜"コントローラー論理デバイス番号1"，"コントローラー論理デバイス番号2"，…"コントローラー論理デバイス番号n"＞移動先に指定されたプールがありません。ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。
要因
移動先に指定されたプールがありません。
対処
ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。

KAIC17057-E
移動先に指定されたプールの状態が正常でないため，マイグレーションを実行できません。ストレージシステム名:"＜ストレージシステム名＞"，プールID:＜プールID＞，プールの状態:"＜プール状態＞"移動先に指定されたプールの状態が正常でないためです。ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。
または，移動先に指定されたプールの状態を正常に戻した後に，再度タスクを作成してください。
要因
移動先に指定されたプールの状態が正常でないためです。
対処
ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。
または，移動先に指定されたプールの状態を正常に戻した後に，再度タスクを作成してください。

KAIC17058-E
移動先に指定されたプールの空き容量が不足しているため，ボリュームを作成してのマイグレーションを実行できません。ストレージシステム名:"＜ストレージシステム名＞"，プールID:＜プールID＞移動先に指定されたプールに，ソースボリュームと同サイズのボリュームを作成するだけの空き容量がありません。ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。
または，移動先に指定されたプールの容量を確保した後に，再度タスクを作成してください。
要因
移動先に指定されたプールに，ソースボリュームと同サイズのボリュームを作成するだけの空き容量がありません。
対処
ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。
または，移動先に指定されたプールの容量を確保した後に，再度タスクを作成してください。

KAIC17059-E
移動先に指定されたプールにボリュームを作成した場合，プールのしきい値を超えるため，ボリュームを作成してのマイグレーションを実行できません。ストレージシステム名:"＜ストレージシステム名＞"，プールID:＜プールID＞移動先に指定されたプールに，ソースボリュームと同サイズのボリュームを作成した場合，プールのしきい値を超えるため，ボリュームを作成することができません。ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。
または，移動先に指定されたプールの容量を確保した後に，再度タスクを作成してください。
要因
移動先に指定されたプールに，ソースボリュームと同サイズのボリュームを作成した場合，プールのしきい値を超えるため，ボリュームを作成することができません。
対処
ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。
または，移動先に指定されたプールの容量を確保した後に，再度タスクを作成してください。

KAIC17060-E
ターゲットボリュームの組み合わせが，LUSEボリュームの条件を満たしていません。ストレージシステム名:"＜ストレージシステム名＞"，LUSEボリュームのコントローラー論理デバイス番号，ソースボリュームとターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号の組，および満たされていないマイグレーションの条件:＜["LUSEコントローラー論理デバイス番号1"[("マイグレーションソースコントローラー論理デバイス番号1"，"マイグレーションターゲットコントローラー論理デバイス番号1")，…，("マイグレーションソースコントローラー論理デバイス番号n"，"マイグレーションターゲットコントローラー論理デバイス番号n")][条件1，…，]]，…＞LUSEボリュームをマイグレーションする時の条件に適合していませんLUSEボリュームのターゲットボリュームが次の条件を満たすようにしてください:
1. 内部ボリュームと外部ボリュームが混在しないこと
2. 外部ボリュームの場合，外部ボリューム属性（エミュレーションタイプ，IO抑止モードとキャッシュモード，CLPR）が等しいこと
3. DP-VOLでないこと
要因
LUSEボリュームをマイグレーションする時の条件に適合していません
対処
LUSEボリュームのターゲットボリュームが次の条件を満たすようにしてください:

内部ボリュームと外部ボリュームが混在しないこと

外部ボリュームの場合，外部ボリューム属性（エミュレーションタイプ，IO抑止モードとキャッシュモード，CLPR）が等しいこと

DP-VOLでないこと

KAIC17061-E
ストレージシステムの制限によって，プールにボリュームを作成してのマイグレーションはできません。ストレージシステム名:"＜ストレージシステム名＞"，マイグレーションできない理由:"＜マイグレーション不可理由文字列＞"，ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号とターゲットプールIDの組:＜以下のキーワードが入ります。＞ストレージシステムの制限によりマイグレーションできないボリュームがありました。マイグレーションできない理由がEmulationの場合：
マイグレーションに関する制限事項に該当しない別のプールを，ターゲットプールに指定してください。
マイグレーションできない理由がLUSEの場合：
マイグレーション先に当該ボリュームのプールを指定しないでください。
要因
ストレージシステムの制限によりマイグレーションできないボリュームがありました。
対処
マイグレーションできない理由がEmulationの場合：
マイグレーションに関する制限事項に該当しない別のプールを，ターゲットプールに指定してください。
マイグレーションできない理由がLUSEの場合：
マイグレーション先に当該ボリュームのプールを指定しないでください。

KAIC17062-E
ストレージシステムの制限によって，同一プール間でのマイグレーションはできません。ストレージシステム名:"＜ストレージシステム名＞"，ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号とターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号の組:＜"["ソースコントローラー論理デバイス番号1"，"ターゲットコントローラー論理デバイス番号1"]"，"["ソースコントローラー論理デバイス番号2"，"ターゲットコントローラー論理デバイス番号2"]"…，"["ソースコントローラー論理デバイス番号n"，"ターゲットコントローラー論理デバイス番号n"]"＞同一プール間でのボリュームのマイグレーションが指定されています。ソースボリュームと異なるプールに関連付けされているボリュームを，ターゲットボリュームに指定してください。
要因
同一プール間でのボリュームのマイグレーションが指定されています。
対処
ソースボリュームと異なるプールに関連付けされているボリュームを，ターゲットボリュームに指定してください。

KAIC17063-E
ストレージシステムの制限によって，同一プール間でのマイグレーションはできません。ストレージシステム名:"＜ストレージシステム名＞"，ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号とターゲットプールIDの組:＜"["マイグレーションソースコントローラー論理デバイス番号1"，"マイグレーションターゲットプールID1"]"，"["マイグレーションソースコントローラー論理デバイス番号2"，"マイグレーションターゲットプールID2"]"…，"["マイグレーションソースコントローラー論理デバイス番号n"，"マイグレーションターゲットプールIDn"]"＞同一プール間でのボリュームのマイグレーションが指定されています。ソースボリュームと異なるプールを，ターゲットプールに指定してください。
要因
同一プール間でのボリュームのマイグレーションが指定されています。
対処
ソースボリュームと異なるプールを，ターゲットプールに指定してください。

KAIC17064-E
移動先に指定されたプールの予約率が最大予約率を超えているため，ボリュームを作成してのマイグレーションを実行できません。ストレージシステム名:"＜ストレージシステム名＞"，プールID:"＜プールID＞"移動先に指定されたプールの予約率が最大予約率を超えているため，ボリュームを作成できません。ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。
または，移動先に指定されたプールの容量を確保した後に，再度タスクを作成してください。
要因
移動先に指定されたプールの予約率が最大予約率を超えているため，ボリュームを作成できません。
対処
ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。
または，移動先に指定されたプールの容量を確保した後に，再度タスクを作成してください。

KAIC17065-E
移動先に指定されたプールにボリュームを作成した場合，プールの予約率が最大予約率を超えるため，ボリュームを作成してのマイグレーションを実行できません。ストレージシステム名:"＜ストレージシステム名＞"，プールID:"＜プールID＞"移動先に指定されたプールにソースボリュームと同じサイズのボリュームを作成すると，予約率が最大予約率を超えるため，ボリュームを作成できません。ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。
または，移動先に指定されたプールの容量を確保した後に，再度タスクを作成してください。
要因
移動先に指定されたプールにソースボリュームと同じサイズのボリュームを作成すると，予約率が最大予約率を超えるため，ボリュームを作成できません。
対処
ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。
または，移動先に指定されたプールの容量を確保した後に，再度タスクを作成してください。

KAIC17066-E
移動先に指定されたプールは，ボリューム作成数が上限に達しているため，ボリュームを作成してのマイグレーションを実行できません。ストレージシステム名:"＜ストレージシステム名＞"，プールID:"＜プールID＞"移動先に指定されたプールは，ボリューム作成数が上限に達しているため，ボリュームを作成できません。ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。
要因
移動先に指定されたプールは，ボリューム作成数が上限に達しているため，ボリュームを作成できません。
対処
ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。

KAIC17067-E
移動先に指定されたプールにボリュームを作成した場合，プールのボリューム数が上限を超えるため，ボリュームを作成してのマイグレーションを実行できません。ストレージシステム名:"＜ストレージシステム名＞"，プールID:"＜プールID＞"移動先に指定されたプールにボリュームを作成すると，プールに作成できるボリューム数が上限を超えるため，ボリュームを作成できません。ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。
要因
移動先に指定されたプールにボリュームを作成すると，プールに作成できるボリューム数が上限を超えるため，ボリュームを作成できません。
対処
ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。

KAIC17068-E
指定されたストレージシステムにボリュームを作成した場合，仮想ボリュームグループ数が上限を超えるため，ボリュームを作成してのマイグレーションを実行できません。ストレージシステム名:"＜ストレージシステム名＞"指定されたストレージシステムにボリュームを作成すると，仮想ボリュームグループ数を超えるため，ボリュームを作成できません。不要な仮想ボリュームグループがある場合，不要な仮想ボリュームグループを削除した後に，再度タスクを作成してください。
要因
指定されたストレージシステムにボリュームを作成すると，仮想ボリュームグループ数を超えるため，ボリュームを作成できません。
対処
不要な仮想ボリュームグループがある場合，不要な仮想ボリュームグループを削除した後に，再度タスクを作成してください。

KAIC17069-E
移動先に指定されたプールの予約率が警告予約率を超えているため，ボリュームを作成してのマイグレーションを実行できません。ストレージシステム名:"＜ストレージシステム名＞"，プールID:"＜プールID＞"移動先に指定されたプールの予約率が警告予約率を超えているため，ボリュームを作成できません。ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。
または，移動先に指定されたプールの容量を確保した後に，再度タスクを作成してください。
要因
移動先に指定されたプールの予約率が警告予約率を超えているため，ボリュームを作成できません。
対処
ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。
または，移動先に指定されたプールの容量を確保した後に，再度タスクを作成してください。

KAIC17070-E
移動先に指定されたプールにボリュームを作成した場合，プールの予約率が警告予約率を超えるため，ボリュームを作成してのマイグレーションを実行できません。ストレージシステム名:"＜ストレージシステム名＞"，プールID:"＜プールID＞"移動先に指定されたプールにソースボリュームと同じサイズのボリュームを作成すると，予約率が警告予約率を超えるため，ボリュームを作成できません。ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。
または，移動先に指定されたプールの容量を確保した後に，再度タスクを作成してください。
要因
移動先に指定されたプールにソースボリュームと同じサイズのボリュームを作成すると，予約率が警告予約率を超えるため，ボリュームを作成できません。
対処
ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。
または，移動先に指定されたプールの容量を確保した後に，再度タスクを作成してください。

KAIC17071-E
リフレッシュが異常終了しているため，この処理はできません。 ストレージシステム名:"＜ストレージシステム名＞"ストレージシステムの情報が最新ではないため，処理を実行できません。
メッセージに表示されたストレージシステムをリフレッシュしたあと，再実行してください。
要因
ストレージシステムの情報が最新ではないため，処理を実行できません。
対処
メッセージに表示されたストレージシステムをリフレッシュしたあと，再実行してください。

KAIC17072-E
リフレッシュ中のため，この処理はできません。 ストレージシステム名:"＜ストレージシステム名＞"ストレージシステムがリフレッシュ処理中です。
リフレッシュが完了したあと，再実行してください。
要因
ストレージシステムがリフレッシュ処理中です。
対処
リフレッシュが完了したあと，再実行してください。

KAIC17073-I
メインフレームボリュームに対しては，シュレッディング後の削除はしません。メインフレームボリュームを削除する場合は，タスクが正常終了したあと，Element Managerで実行してください。
要因
-
対処
メインフレームボリュームを削除する場合は，タスクが正常終了したあと，Element Managerで実行してください。

KAIC17074-I
メインフレームボリュームに対しては，ゼロページ破棄のオプションは無効です。メインフレームボリュームをゼロページ破棄する場合は，タスクが正常終了したあと，Element Managerで実行してください。
要因
-
対処
メインフレームボリュームをゼロページ破棄する場合は，タスクが正常終了したあと，Element Managerで実行してください。

KAIC17075-I
移動元DPボリュームの削除およびプールとの関連づけ解除が実行できるようになるまで，待機しています。（保守情報=＜保守情報＞）ボリュームの削除およびプールとの関連づけ解除は，自動的に開始されます。
要因
-
対処
ボリュームの削除およびプールとの関連づけ解除は，自動的に開始されます。

KAIC17076-W
以下のボリュームをシュレッディングしてもよいかを確認してください。ボリュームのデータはシュレッディングによって消去されます。（シュレッディングするボリュームのデバイス番号：＜デバイス番号1，デバイス番号2，…，デバイス番号n＞）
要因
-
対処
-

KAIC17077-W
以下のボリュームを削除してもよいかを確認してください。タスクを再実行すると，ボリュームは削除されます。（削除するボリュームのデバイス番号：＜デバイス番号1，デバイス番号2，…，デバイス番号n＞）
要因
-
対処
-

KAIC17078-W
以下のメインフレームボリュームに対して，マイグレーションをしてもよいか確認してください。移動先のボリュームのデータは，マイグレーションによってすべて上書きされます。 （移動先ボリュームのデバイス番号：＜デバイス番号1，デバイス番号2，…，デバイス番号n＞）
要因
-
対処
-

KAIC17079-W
移動元ボリュームと移動先ボリュームのリソースグループが異なります。確認して問題なければ，タスクを再実行してください。 （移動先ボリュームのデバイス番号：＜デバイス番号1，デバイス番号2，…，デバイス番号n＞）
要因
-
対処
-

KAIC17080-E
移動元ボリュームがすでにないため，タスクを再実行できません。（移動元ボリュームのデバイス番号：＜デバイス番号1，デバイス番号2，…，デバイス番号n＞）
要因
-
対処
-

KAIC17081-E
移動先ボリュームがすでにないため，タスクを再実行できません。（移動先ボリュームのデバイス番号：＜デバイス番号1，デバイス番号2，…，デバイス番号n＞）
要因
-
対処
-

KAIC17082-E
移動元ボリュームがLUSEボリュームに変わっているため，タスクを再実行できません。（移動元ボリュームのデバイス番号：＜デバイス番号1，デバイス番号2，…，デバイス番号n＞）
要因
-
対処
-

KAIC17083-E
移動先ボリュームがLUSEボリュームに変わっているため，タスクを再実行できません。（移動先ボリュームのデバイス番号：＜デバイス番号1，デバイス番号2，…，デバイス番号n＞）
要因
-
対処
-

KAIC17084-E
移動元ボリュームのLUSE設定が解除されているため，タスクを再実行できません。（移動元ボリュームのデバイス番号：＜デバイス番号1，デバイス番号2，…，デバイス番号n＞）
要因
-
対処
-

KAIC17085-E
マイグレーション実行前に移動元ボリュームがすでに別の場所に移動しているため，タスクを再実行できません。(移動元ボリュームのデバイス番号：＜デバイス番号1，デバイス番号2，…，デバイス番号n＞)
要因
-
対処
-

KAIC17086-E
マイグレーション実行前に移動先ボリュームがすでに別の場所に移動しているため，タスクを再実行できません。（移動先ボリュームのデバイス番号：＜デバイス番号1，デバイス番号2，…，デバイス番号n＞）
要因
-
対処
-

KAIC17087-E
マイグレーション実行後に移動元ボリュームがすでに別の場所に移動しているため，タスクを再実行できません。（移動元ボリュームのデバイス番号：＜デバイス番号1，デバイス番号2，…，デバイス番号n＞）
要因
-
対処
-

KAIC17088-E
マイグレーション実行後に移動先ボリュームがすでに別の場所に移動しているため，タスクを再実行できません。（移動先ボリュームのデバイス番号：＜デバイス番号1，デバイス番号2，…，デバイス番号n＞）
要因
-
対処
-

KAIC17089-E
マイグレーションを実行する前の状態か，マイグレーションを実行したあとの状態かが不明なマイグレーションペアがあるため，タスクを再実行できません。（移動元ボリュームのデバイス番号：＜デバイス番号1，デバイス番号2，…，デバイス番号n＞）
要因
-
対処
-

KAIC17090-E
移動元ボリュームとして使用できないボリュームがあります。表示されたマイグレーションできない理由に従って対処してください。（[移動元ボリュームのデバイス番号，"マイグレーションできない理由"]：＜[デバイス番号1, "マイグレーションできない理由1"]，[デバイス番号2, "マイグレーションできない理由2"]，…，[デバイス番号n, "マイグレーションできない理由n"]＞）
要因
-
対処
表示されたマイグレーションできない理由に従って対処してください。（[移動元ボリュームのデバイス番号，"マイグレーションできない理由"]：＜[デバイス番号1, "マイグレーションできない理由1"]，[デバイス番号2, "マイグレーションできない理由2"]，…，[デバイス番号n, "マイグレーションできない理由n"]＞）

KAIC17091-E
移動先ボリュームとして使用できないボリュームがあります。表示されたマイグレーションできない理由に従って対処してください。（[移動先ボリュームのデバイス番号，"マイグレーションできない理由"]：＜[デバイス番号1, "マイグレーションできない理由1"]，[デバイス番号2, "マイグレーションできない理由2"]，…，[デバイス番号n, "マイグレーションできない理由n"]＞）
要因
-
対処
表示されたマイグレーションできない理由に従って対処してください。（[移動先ボリュームのデバイス番号，"マイグレーションできない理由"]：＜[デバイス番号1, "マイグレーションできない理由1"]，[デバイス番号2, "マイグレーションできない理由2"]，…，[デバイス番号n, "マイグレーションできない理由n"]＞）

KAIC17092-E
マイグレーションできない組み合わせのマイグレーションペアがあります。表示されたマイグレーションできない理由に従って対処してください。（[移動元ボリュームのデバイス番号，"マイグレーションできない理由"]：＜[デバイス番号1, "マイグレーションできない理由1"]，[デバイス番号2, "マイグレーションできない理由2"]，…，[デバイス番号n, "マイグレーションできない理由n"]＞）
要因
-
対処
表示されたマイグレーションできない理由に従って対処してください。（[移動元ボリュームのデバイス番号，"マイグレーションできない理由"]：＜[デバイス番号1, "マイグレーションできない理由1"]，[デバイス番号2, "マイグレーションできない理由2"]，…，[デバイス番号n, "マイグレーションできない理由n"]＞）

KAIC17093-E
マイグレーションできない組み合わせのマイグレーションペアがあります。表示されたマイグレーションできない理由に従って対処してください。（[移動元ボリュームのデバイス番号，"マイグレーションできない理由"]：＜[デバイス番号1, "マイグレーションできない理由1"]，[デバイス番号2, "マイグレーションできない理由2"]，…，[デバイス番号n, "マイグレーションできない理由n"]＞）
要因
-
対処
表示されたマイグレーションできない理由に従って対処してください。（[移動元ボリュームのデバイス番号，"マイグレーションできない理由"]：＜[デバイス番号1, "マイグレーションできない理由1"]，[デバイス番号2, "マイグレーションできない理由2"]，…，[デバイス番号n, "マイグレーションできない理由n"]＞）

KAIC17094-E
DPボリュームを作成すると，仮想ボリュームグループ数が上限を超えます。不要なDPボリュームを削除してください。（現在の仮想ボリュームグループ数：＜現在の仮想ボリュームグループ数＞，作成するボリューム数：＜作成するボリューム数＞）
要因
-
対処
不要なDPボリュームを削除してください。（現在の仮想ボリュームグループ数：＜現在の仮想ボリュームグループ数＞，作成するボリューム数：＜作成するボリューム数＞）

KAIC17095-E
移動先プールがすでにないため，タスクを再実行できません。（移動先プール：＜プールID1，プールID2，…，プールIDn＞）
要因
-
対処
-

KAIC17096-E
移動先に指定したプールに，状態が正常でないプールがあります。プールの状態を確認し，必要に応じて正常な状態に戻してください。（[移動先プール，プールの状態]：＜[プールID1, Status1]，[プールID2, Status2]，…，[プールIdn, Statusn]＞）
要因
-
対処
プールの状態を確認し，必要に応じて正常な状態に戻してください。（[移動先プール，プールの状態]：＜[プールID1, Status1]，[プールID2, Status2]，…，[プールIdn, Statusn]＞）

KAIC17097-E
移動先に指定したプールに，空き容量が不足しているプールがあります。プールを拡張してください。（[移動先プール，現在の空き容量，必要な容量]：＜[プールID1, 現在の空き容量1, 必要な容量1]，[プールID2, 現在の空き容量2, 必要な容量2]，…，[プールIdn, 現在の空き容量n, 必要な容量n]＞）
要因
-
対処
プールを拡張してください。（[移動先プール，現在の空き容量，必要な容量]：＜[プールID1, 現在の空き容量1, 必要な容量1]，[プールID2, 現在の空き容量2, 必要な容量2]，…，[プールIdn, 現在の空き容量n, 必要な容量n]＞）

KAIC17098-E
移動先に指定したプールにボリュームを作成した場合は，容量がしきい値を超えるプールがあります。プールを拡張するか，しきい値を変更してください。（[移動先プール，現在のしきい値，必要な容量]：＜[プールID1, 現在のしきい値1, 必要な容量1]，[プールID2, 現在のしきい値2, 必要な容量2]，…，[プールIdn, 現在のしきい値n, 必要な容量n]＞）
要因
-
対処
プールを拡張するか，しきい値を変更してください。（[移動先プール，現在のしきい値，必要な容量]：＜[プールID1, 現在のしきい値1, 必要な容量1]，[プールID2, 現在のしきい値2, 必要な容量2]，…，[プールIdn, 現在のしきい値n, 必要な容量n]＞）

KAIC17099-E
移動先に指定したプールにボリュームを作成すると，ボリューム数の上限を超えるプールがあります。プール内の不要なボリュームを削除してください。（[移動先プール，現在のボリューム数，必要なボリューム数]：＜[プールID1, 現在のボリューム数1, 必要なボリューム数1]，[プールID2, 現在のボリューム数2, 必要なボリューム数2]，…，[プールIdn, 現在のボリューム数n, 必要なボリューム数n]＞）
要因
-
対処
プール内の不要なボリュームを削除してください。（[移動先プール，現在のボリューム数，必要なボリューム数]：＜[プールID1, 現在のボリューム数1, 必要なボリューム数1]，[プールID2, 現在のボリューム数2, 必要なボリューム数2]，…，[プールIdn, 現在のボリューム数n, 必要なボリューム数n]＞）

KAIC17100-E
移動先に指定したプールにボリュームを作成すると，最大予約率を超えるプールがあります。プールを拡張するか，最大予約率を変更してください。（[移動先プール，現在の予約率，必要な予約容量]：＜[プールID1, 現在の予約率1, 必要な予約容量1]，[プールID2, 現在の予約率2, 必要な予約容量2]，…，[プールIdn, 現在の予約率n, 必要な予約容量n]＞）
要因
-
対処
プールを拡張するか，最大予約率を変更してください。（[移動先プール，現在の予約率，必要な予約容量]：＜[プールID1, 現在の予約率1, 必要な予約容量1]，[プールID2, 現在の予約率2, 必要な予約容量2]，…，[プールIdn, 現在の予約率n, 必要な予約容量n]＞）

KAIC17101-E
移動先に指定したプールにボリュームを作成すると，警告予約率を超えるプールがあります。プールを拡張するか，警告予約率を変更してください。（[移動先プール，現在の予約率，必要な予約容量]：＜［プールID1, 現在の予約率1, 必要な予約容量1］，［プールID2, 現在の予約率2, 必要な予約容量2］，…，［プールIdn, 現在の予約率n, 必要な予約容量n］＞）
要因
-
対処
プールを拡張するか，警告予約率を変更してください。（[移動先プール，現在の予約率，必要な予約容量]：＜［プールID1, 現在の予約率1, 必要な予約容量1］，［プールID2, 現在の予約率2, 必要な予約容量2］，…，［プールIdn, 現在の予約率n, 必要な予約容量n］＞）

KAIC17102-E
シュレッディングできないボリュームがあります。表示されたシュレッディングできない理由に従って対処してください。（［移動先ボリュームのデバイス番号，"シュレッディングできない理由"］：＜［デバイス番号1, "シュレッディングできない理由1"］，［デバイス番号2, "シュレッディングできない理由2"］，…，［デバイス番号n, "シュレッディングできない理由n"］＞）
要因
-
対処
表示されたシュレッディングできない理由に従って対処してください。（［移動先ボリュームのデバイス番号，"シュレッディングできない理由"］：＜［デバイス番号1, "シュレッディングできない理由1"］，［デバイス番号2, "シュレッディングできない理由2"］，…，［デバイス番号n, "シュレッディングできない理由n"］＞）

KAIC17103-E
削除できないボリュームがあります。表示された削除できない理由に従って対処してください。（［移動先ボリュームのデバイス番号，"削除できない理由"］：＜［デバイス番号1, "削除できない理由1"］，［デバイス番号2, "削除できない理由2"］，…，［デバイス番号n, "削除できない理由n"］＞）
要因
-
対処
表示された削除できない理由に従って対処してください。（［移動先ボリュームのデバイス番号，"削除できない理由"］：＜［デバイス番号1, "削除できない理由1"］，［デバイス番号2, "削除できない理由2"］，…，［デバイス番号n, "削除できない理由n"］＞）

KAIC17104-E
ゼロページを破棄できないボリュームがあります。表示されたゼロページを破棄できない理由に従って対処してください。（［移動元ボリュームのデバイス番号，"ゼロページを破棄できない理由"］：＜［デバイス番号1, "ゼロページを破棄できない理由1"］，［デバイス番号2, "ゼロページを破棄できない理由2"］，…，［デバイス番号n, "ゼロページを破棄できない理由n"］＞）
要因
-
対処
表示されたゼロページを破棄できない理由に従って対処してください。（［移動元ボリュームのデバイス番号，"ゼロページを破棄できない理由"］：＜［デバイス番号1, "ゼロページを破棄できない理由1"］，［デバイス番号2, "ゼロページを破棄できない理由2"］，…，［デバイス番号n, "ゼロページを破棄できない理由n"］＞）

KAIC17105-I
選択したタスクの処理はすべて完了しているため，再実行は不要です。
要因
-
対処
-

KAIC17106-E
選択したタスクを再実行できません。新しいタスクを作成して実行してください。
要因
-
対処
新しいタスクを作成して実行してください。

KAIC17107-E
選択したタスクを再実行できません。次のメッセージに従って対処したあとに，タスクを再実行してください。対処できない場合は，新しいタスクを作成して実行してください。
要因
-
対処
次のメッセージに従って対処したあとに，タスクを再実行してください。対処できない場合は，新しいタスクを作成して実行してください。

KAIC17400-W
ほかの移動元ボリュームの移動先として設定されているボリュームを選択してよろしいですか？
要因
-
対処
-

KAIC17401-W
異なるSLPRに属するボリュームを選択してよろしいですか？
要因
-
対処
-

KAIC17402-W
指定した条件に合うボリュームが多過ぎるため，画面に表示できません。指定した条件に合うボリュームの数が上限値を超えています。(上限値=＜ボリューム数のラベル＞)指定した条件に合うボリュームの数が少なくなるように，条件を指定し直してください。
要因
指定した条件に合うボリュームの数が上限値を超えています。(上限値=＜ボリューム数のラベル＞)
対処
指定した条件に合うボリュームの数が少なくなるように，条件を指定し直してください。

KAIC17403-W
ボリューム条件を指定する場合は，絞り込み条件を一つ以上指定してください。
要因
-
対処
-

KAIC17404-W
LUSEボリュームは仮想ボリュームにマイグレートすることはできません。移動元ボリュームがLUSEボリュームの場合は移動先ボリュームに仮想ボリューム以外を指定してください。
要因
-
対処
移動元ボリュームがLUSEボリュームの場合は移動先ボリュームに仮想ボリューム以外を指定してください。

KAIC17405-W
選択したマイグレーションペアの初期設定の移動先が，ほかのマイグレーションペアの移動先として設定されています。移動先を初期設定に戻してよろしいですか？ この操作によって，ほかの幾つかのマイグレーションペアの状態は"移動させない"に変わります。(該当するマイグレーションペアの移動元ボリューム:＜"移動させない"に変わる対象の移動元ボリューム＞)該当するマイグレーションペアの対象の移動元ボリュームを確認してから処理を続行してください。
要因
-
対処
該当するマイグレーションペアの対象の移動元ボリュームを確認してから処理を続行してください。

KAIC18000-E
NFS共有のアクセス設定ができませんでした。（保守情報:＜保守情報＞）保守情報に表示されたメッセージを基に問題を解決し，［NFS共有編集］ダイアログで再度設定してください。
要因
-
対処
保守情報に表示されたメッセージを基に問題を解決し，［NFS共有編集］ダイアログで再度設定してください。

KAIC18001-W
入力したパス（＜パス＞）がありません。入力したパスが誤っているおそれがあります。既存のパスを指定する場合は，ツリーからパスを選択してください。新しくパスを作成する場合は，パスを手動で入力し，［パスが存在しない場合にパスを作成する］チェックボックスを選択してください。
要因
入力したパスが誤っているおそれがあります。
対処
既存のパスを指定する場合は，ツリーからパスを選択してください。新しくパスを作成する場合は，パスを手動で入力し，［パスが存在しない場合にパスを作成する］チェックボックスを選択してください。

KAIC18002-E
ファイルサーバの情報が最新ではありません。SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。
要因
-
対処
SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。

KAIC18003-E
EVS（＜EVS＞）に共有を割り当てられるファイルシステムがありません。EVSに共有を割り当てられるファイルシステムを作成したあとに，再度操作してください。
要因
-
対処
EVSに共有を割り当てられるファイルシステムを作成したあとに，再度操作してください。

KAIC18004-E
一度に割り当てることのできないボリュームを複数選択しています。仮想モードがオンのボリュームを選択する場合は，同じ仮想モデルと仮想シリアル番号が設定されているボリューム，またはストレージシステムリソースグループIDが0のボリュームを選択してください（仮想モードがオンのボリューム=＜LDEV ID＞）。
要因
-
対処
仮想モードがオンのボリュームを選択する場合は，同じ仮想モデルと仮想シリアル番号が設定されているボリューム，またはストレージシステムリソースグループIDが0のボリュームを選択してください（仮想モードがオンのボリューム=＜LDEV ID＞）。

KAIC18005-E
仮想ID情報の設定とボリューム割り当てができないボリュームとホストグループの組み合わせが含まれています。次のどちらかの方法で対処してください。
(1)ホストグループの仮想モードがオンの場合，ホストグループと同じ仮想モデルと仮想シリアル番号が設定されているボリューム，またはストレージシステムリソースグループIDが0であるボリュームを選択してください。
(2)ホストグループの仮想モードがオフまたは仮想モデルと仮想シリアル番号が設定されていない場合，仮想モードがオフであるボリューム，または仮想モデルと仮想シリアル番号が設定されていないボリュームを選択してください。
要因
-
対処
次のどちらかの方法で対処してください。

ホストグループの仮想モードがオンの場合，ホストグループと同じ仮想モデルと仮想シリアル番号が設定されているボリューム，またはストレージシステムリソースグループIDが0であるボリュームを選択してください。

ホストグループの仮想モードがオフまたは仮想モデルと仮想シリアル番号が設定されていない場合，仮想モードがオフであるボリューム，または仮想モデルと仮想シリアル番号が設定されていないボリュームを選択してください。

KAIC18006-E
仮想ID情報を設定できません。次のどちらかの方法で対処してください。
(1)ホストグループの仮想モードがオンの場合，次のどちらかの条件を満たすボリュームを選択してください。
(a)仮想ID情報を設定できる次のすべての条件を満たしていること。
-ストレージシステムリソースグループIDが0のボリュームである。
-LUSEボリュームでない。
-パスが設定されていない。
-コマンドデバイスに設定されていないボリュームである。
-仮想IDを用いたデータ移行中のボリュームでない。
(b)仮想モデルと仮想シリアル番号がホストグループと同じであること。
(2)ホストグループの仮想モードがオフまたは仮想モデルと仮想シリアル番号が設定されていない場合，仮想モードがオフであるボリューム，または仮想モデルと仮想シリアル番号が設定されていないボリュームを選択してください。
要因
-
対処
次のどちらかの方法で対処してください。

ホストグループの仮想モードがオンの場合，次のどちらかの条件を満たすボリュームを選択してください。
(a)仮想ID情報を設定できる次のすべての条件を満たしていること。
-ストレージシステムリソースグループIDが0のボリュームである。
-LUSEボリュームでない。
-パスが設定されていない。
-コマンドデバイスに設定されていないボリュームである。
-仮想IDを用いたデータ移行中のボリュームでない。
(b)仮想モデルと仮想シリアル番号がホストグループと同じであること。

ホストグループの仮想モードがオフまたは仮想モデルと仮想シリアル番号が設定されていない場合，仮想モードがオフであるボリューム，または仮想モデルと仮想シリアル番号が設定されていないボリュームを選択してください。

KAIC18007-W
指定したパス（＜パス＞）がありません。既存のパスを指定する場合は，ツリーからパスを選択してください。新しくパスを作成する場合は，パスを手動で入力ししてください。
要因
-
対処
既存のパスを指定する場合は，ツリーからパスを選択してください。新しくパスを作成する場合は，パスを手動で入力ししてください。

KAIC18008-E
使用できるLDEV IDが不足しています。IDが0のストレージシステムリソースグループに使用できるLDEV IDを＜LDEV ID数＞個増やしてください。
要因
-
対処
IDが0のストレージシステムリソースグループに使用できるLDEV IDを＜LDEV ID数＞個増やしてください。

KAIC18009-E
使用できる仮想LDEV IDが不足しています。開始仮想LDEV IDを変更するか，仮想LDEV IDの空きを確保するために，ホストグループと同じ仮想モデルと仮想シリアル番号が設定されたボリュームの中から，不要なものを＜仮想LDEV ID数＞個削除してください。
要因
-
対処
開始仮想LDEV IDを変更するか，仮想LDEV IDの空きを確保するために，ホストグループと同じ仮想モデルと仮想シリアル番号が設定されたボリュームの中から，不要なものを＜仮想LDEV ID数＞個削除してください。

KAIC18010-E
仮想ID情報が設定できなかったため，ボリュームの割り当てに失敗しました。（保守情報: ＜保守情報＞）ストレージシステムの構成情報が変更されています。再度実行してください。
要因
ストレージシステムの構成情報が変更されています。
対処
再度実行してください。

KAIC18011-E
仮想ID情報の削除に失敗しました。（保守情報: ＜保守情報＞）ストレージシステムの構成情報が変更されています。ボリューム一覧で，選択したボリュームの状態を確認したあと，必要に応じて再度操作を実行してください。
要因
ストレージシステムの構成情報が変更されています。
対処
ボリューム一覧で，選択したボリュームの状態を確認したあと，必要に応じて再度操作を実行してください。

KAIC18012-W
超過時VOL操作強制実行オプションが有効であるため，操作を続行するとDPプールの予約率（＜予約率＞%）が最大予約率（＜最大予約率＞%）を超えます。
要因
-
対処
-

KAIC18013-W
超過時VOL操作強制実行オプションが有効であるため，DPプールの予約率（＜予約率＞%）がすでに最大予約率（＜最大予約率＞%）を超えています。
要因
-
対処
-

KAIC18014-W
ShadowImageのボリューム（＜LDEV IDs＞）が選択されています。ペアの状態がPSUSでない場合は，タスクを実行できないおそれがあります。ペアの状態がPSUSであることを確認してください。
要因
-
対処
-

KAIC18015-E
階層プロパティ情報を表示できません。Device Managerでは，ストレージシステム（＜ストレージシステム名＞）のマイクロコードのバージョンが70-02-50-00/00未満の性能グラフは表示できません。マイクロコードのバージョンを70-02-50-00/00以上にアップデートしてください。
要因
Device Managerでは，ストレージシステム（＜ストレージシステム名＞）のマイクロコードのバージョンが70-02-50-00/00未満の性能グラフは表示できません。
対処
マイクロコードのバージョンを70-02-50-00/00以上にアップデートしてください。

KAIC18016-E
ストレージプール（＜ストレージプール名＞）の状態（＜状態＞）が正常でないため，この操作はできません。ストレージプールの状態を確認し，正常な状態にしてください。そのあと，SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから操作し直してください。
要因
-
対処
ストレージプールの状態を確認し，正常な状態にしてください。そのあと，SMUで同期操作を実行して，Device Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから操作し直してください。

KAIC18017-E
割り当て容量の上限を拡張できません。選択したファイルシステムに関連するストレージプールが，［オンデマンド容量割り当て］を許可しない設定になっています。［全容量割り当て］のままで容量を拡張する場合は，SMUでファイルシステムを拡張してください。［オンデマンド容量割り当て］で容量の上限を拡張する場合は，SMUでストレージプールの設定を変更してから，同期操作を実行してDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させて，操作し直してください。
要因
選択したファイルシステムに関連するストレージプールが，［オンデマンド容量割り当て］を許可しない設定になっています。
対処
［全容量割り当て］のままで容量を拡張する場合は，SMUでファイルシステムを拡張してください。［オンデマンド容量割り当て］で容量の上限を拡張する場合は，SMUでストレージプールの設定を変更してから，同期操作を実行してDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させて，操作し直してください。

KAIC18018-E
選択したファイルシステムに関連する共有（＜共有名＞）はすでにほかのタスクで予約されています。ほかのファイルシステムを選択してください。または，いったん操作を終了し，タスクを終了もしくはキャンセルしたあとに，操作し直してください。
要因
-
対処
ほかのファイルシステムを選択してください。または，いったん操作を終了し，タスクを終了もしくはキャンセルしたあとに，操作し直してください。

KAIC18019-W
ファイルシステム（＜ファイルシステム名＞）は，状態が"＜状態＞"のため，関連する共有の情報を取得できません。そのため，関連する共有がある場合，それらを削除できません。問題がある場合は，ファイルシステムの状態を正常な状態にしてください。そのあと，SMUで同期操作を実行してDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから操作し直してください。
要因
-
対処
問題がある場合は，ファイルシステムの状態を正常な状態にしてください。そのあと，SMUで同期操作を実行してDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから操作し直してください。

KAIC18020-W
ファイルシステムに関連する共有を削除するために必要なファイルサーバのライセンス（＜ライセンス名＞）が，登録されていないか，または期限が満了しました。そのため，関連する共有を削除できません。問題がある場合は，SMUでライセンスを登録したあと，同期操作を実行してDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから操作し直してください。
要因
-
対処
問題がある場合は，SMUでライセンスを登録したあと，同期操作を実行してDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから操作し直してください。

KAIC18021-E
RAIDレベルまたはドライブ構成が混在しているプールに対して操作を実行できません。Device Managerでは，RAIDレベルまたはドライブ構成が混在しているプールに対してこの操作をサポートしていません。Storage Navigator Modular 2で操作してください。
要因
Device Managerでは，RAIDレベルまたはドライブ構成が混在しているプールに対してこの操作をサポートしていません。
対処
Storage Navigator Modular 2で操作してください。

KAIC18022-E
Tuning Managerからの情報取得が実施されていません。Tuning Managerがストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。
要因
-
対処
Tuning Managerがストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。

KAIC18023-W
Tuning Managerからの情報取得が失敗しています。Tuning Managerがストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。
要因
-
対処
Tuning Managerがストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。

KAIC18024-E
Tuning Managerがストレージシステムを監視していないか，ストレージシステムの構成情報が最新でないおそれがあります。Tuning Managerがストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。
要因
-
対処
Tuning Managerがストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。

KAIC18025-E
性能レポートを表示できません。Tuning Managerからの情報取得が実施されていません。Tuning Managerがストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。
要因
Tuning Managerからの情報取得が実施されていません。
対処
Tuning Managerがストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。

KAIC18026-E
性能レポートを表示できません。Tuning Managerがストレージシステムを監視していないか，ストレージシステムの構成情報が最新でないおそれがあります。Tuning Managerがストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。
要因
Tuning Managerがストレージシステムを監視していないか，ストレージシステムの構成情報が最新でないおそれがあります。
対処
Tuning Managerがストレージシステムを監視しているか確認したあと，ストレージシステムのリフレッシュを実行してください。

KAIC18027-W
ストレージシステムの情報が最新ではないおそれがあります（構成情報の更新状態: ＜構成情報の更新状態＞，データベース整合/不整合の状態: ＜データベース整合/不整合の状態＞）。
要因
-
対処
-

KAIC18028-E
入力したストレージプール名（＜ストレージプール名＞）は，すでに＜ファイルサーバ名またはクラスタ名＞で使用されているため，使用できません。別のストレージプール名を入力してください。
要因
-
対処
別のストレージプール名を入力してください。

KAIC18029-E
入力したストレージプール名（＜ストレージプール名＞）は，すでに＜ファイルサーバ名またはクラスタ名＞に対して予約されているため，使用できません。別のストレージプール名を入力してください。
要因
-
対処
別のストレージプール名を入力してください。

KAIC18030-E
入力したストレージプール名（＜ストレージプール名＞）は，すでに＜ファイルサーバ名またはクラスタ名＞のファイルシステムで使用されているため，使用できません。別のストレージプール名を入力してください。
要因
-
対処
別のストレージプール名を入力してください。

KAIC18031-E
入力したストレージプール名（＜ストレージプール名＞）は，すでに＜ファイルサーバ名またはクラスタ名＞のファイルシステムに対して予約されているため，使用できません。別のストレージプール名を入力してください。
要因
-
対処
別のストレージプール名を入力してください。

KAIC18032-E
異なるストレージシステムに属するボリュームを選択しています。複数のボリュームを選択する場合，同じストレージシステムに属しているボリュームを選択してください。
要因
-
対処
複数のボリュームを選択する場合，同じストレージシステムに属しているボリュームを選択してください。

KAIC18033-E
操作できるホストグループが見つかりません。ホストに割り当てられているボリュームが存在しない、または予約されていて操作可能なボリュームがありません。
いったん操作を終了し，ホストグループまたはボリュームを確認してください。
要因
-
対処
ホストに割り当てられているボリュームが存在しない、または予約されていて操作可能なボリュームがありません。
いったん操作を終了し，ホストグループまたはボリュームを確認してください。

KAIC18034-E
操作できるホストが見つかりません。いったん操作を終了し，ホストを確認してください。
要因
-
対処
いったん操作を終了し，ホストを確認してください。

KAIC18035-E
選択したストレージプール（＜ストレージプール名＞）は，すでにほかのタスクで予約されています。ほかのストレージプールを選択してください。または，いったん操作を終了し，タスクを終了もしくはキャンセルしたあとに，操作し直してください。
要因
-
対処
ほかのストレージプールを選択してください。または，いったん操作を終了し，タスクを終了もしくはキャンセルしたあとに，操作し直してください。

KAIC18036-E
選択したストレージプール（＜0： ストレージプール名＞）は，関連するファイルシステム作成タスク（＜1： ファイルシステム作成タスク名＞）があるため削除できません。いったん操作を終了し，タスクを終了またはキャンセルしたあとに操作し直してください。
要因
-
対処
いったん操作を終了し，タスクを終了またはキャンセルしたあとに操作し直してください。

KAIC18037-E
選択したストレージプール（＜ストレージプール名＞）上には，ファイルシステムがあります。ストレージプールにあるファイルシステムをすべて削除したあとに，操作し直してください。
要因
-
対処
ストレージプールにあるファイルシステムをすべて削除したあとに，操作し直してください。

KAIC18038-E
ストレージプールを作成できません。ストレージプールの数が，サーバまたはクラスタに作成できる上限値(＜作成可能なストレージプール最大数＞)に達しています。不要なストレージプールを削除してください。
要因
ストレージプールの数が，サーバまたはクラスタに作成できる上限値(＜作成可能なストレージプール最大数＞)に達しています。
対処
不要なストレージプールを削除してください。

KAIC18039-E
ストレージプールを拡張できません。ストレージプールの容量が拡張できる上限値（＜上限値＞）に達しています。
要因
ストレージプールの容量が拡張できる上限値（＜上限値＞）に達しています。
対処
-

KAIC18040-E
ストレージプールを拡張できません。ストレージプールを構成するボリューム（システムドライブ）数が上限値（＜上限値＞）に達しています。
要因
ストレージプールを構成するボリューム（システムドライブ）数が上限値（＜上限値＞）に達しています。
対処
-

KAIC18041-E
選択したストレージシステムにパリティグループがありません。いったん操作を終了し，パリティグループを作成したあとに，操作し直してください。
要因
-
対処
いったん操作を終了し，パリティグループを作成したあとに，操作し直してください。

KAIC18042-E
ストレージプールに使用するパリティグループには，内部または外部，ドライブタイプ，ドライブ回転数，チップタイプ，およびRAIDレベルの組み合わせが同じものを使用してください。混在させたい場合は，［選択可能パリティグループ］テーブル下部のチェックボックスを選択してください。ただし，混在を許可すると，ストレージプールの性能と信頼性が低下するおそれがあります。
要因
-
対処
-

KAIC18043-W
選択したストレージプールを構成するボリューム（システムドライブ（＜システムドライブID＞））に関連するパスの割り当て解除，およびボリュームの削除ができません。Device Managerで管理していないストレージシステムのボリュームがストレージプールに使われています。タスクが完了したあとに，手動でシステムドライブに関連するパスの割り当て解除，およびボリュームの削除をしてください。
要因
Device Managerで管理していないストレージシステムのボリュームがストレージプールに使われています。
対処
タスクが完了したあとに，手動でシステムドライブに関連するパスの割り当て解除，およびボリュームの削除をしてください。

KAIC18044-E
選択したストレージプール（＜ストレージプール名＞）を構成するボリューム（＜2： ボリュームID＞）（システムドライブ（＜システムドライブID＞））は，すでにほかのタスクで予約されています。いったん操作を終了し，タスクを終了またはキャンセルしたあとに，操作し直してください。
要因
-
対処
いったん操作を終了し，タスクを終了またはキャンセルしたあとに，操作し直してください。

KAIC18045-W
選択したストレージプールには，削除できないボリュームが含まれています。そのため，ストレージプールの削除，またはストレージプールを構成するボリュームの割り当て解除ができないおそれがあります。削除できないボリュームの詳細は，プラン詳細を確認してください。
要因
-
対処
削除できないボリュームの詳細は，プラン詳細を確認してください。

KAIC18046-W
このボリュームはシュレッディング機能をサポートしていません。そのため，シュレッディングしないでボリュームの削除だけを実行します。
要因
-
対処
-

KAIC18047-W
このボリュームはData Retention UtilityでProtect属性またはReadOnly属性が設定されているため，削除できません。
要因
-
対処
-

KAIC18048-W
このボリュームはコピーペアを構成しているため，削除できません。
要因
-
対処
-

KAIC18049-W
このボリュームはコマンドデバイスに設定されているため，削除できません。
要因
-
対処
-

KAIC18050-W
選択したパリティグループは，使用できるボリュームの容量が均一でないため，ストレージプールに割り当てられる容量のうち＜容量＞（＜xx%＞）が使用されません。［選択可能パリティグループ］テーブルの［システムドライブ最大容量］列の値が同一になるようにパリティグループを選択すると，容量を効率的に使用できます。
要因
-
対処
［選択可能パリティグループ］テーブルの［システムドライブ最大容量］列の値が同一になるようにパリティグループを選択すると，容量を効率的に使用できます。

KAIC18051-W
この操作で選択したパリティグループが1個だけのため，ストレージプールの性能が低下するおそれがあります。性能を確保するために，2個以上のパリティグループを選択してください。
要因
-
対処
性能を確保するために，2個以上のパリティグループを選択してください。

KAIC18052-W
選択したパリティグループのうち，パリティグループ（＜パリティグループ名＞）は使用されません。使用しないパリティグループを選択し，［パリティグループ追加解除］をクリックしてください。
要因
-
対処
使用しないパリティグループを選択し，［パリティグループ追加解除］をクリックしてください。

KAIC18053-E
選択したパリティグループ（＜パリティグループ名＞）は使用できません。選択したパリティグループから作成済みのボリュームが，すでにほかのホストまたはファイルサーバに割り当てられています。ほかのパリティグループを選択してください。
要因
選択したパリティグループから作成済みのボリュームが，すでにほかのホストまたはファイルサーバに割り当てられています。
対処
ほかのパリティグループを選択してください。

KAIC18054-W
選択したパリティグループには，内部または外部，ドライブタイプ，ドライブ回転数，チップタイプ，またはRAIDレベルなどの特性が異なるものが混在しています。ストレージプールの性能と信頼性を確保するために，特性が同じパリティグループを選択することをおすすめします。
要因
-
対処
ストレージプールの性能と信頼性を確保するために，特性が同じパリティグループを選択することをおすすめします。

KAIC18055-E
選択したパリティグループからストレージプールに使用しようとしているボリューム（＜ボリューム＞）は，すでに予約されています。設定画面に戻り再度［プラン確認］ボタンを選択するか，またはパリティグループを選択し直してください。
要因
-
対処
設定画面に戻り再度［プラン確認］ボタンを選択するか，またはパリティグループを選択し直してください。

KAIC18056-E
Device Managerでは，階層化ストレージプールに対するこの操作はできません。SMUで操作してください。
要因
-
対処
SMUで操作してください。

KAIC18057-E
Device Managerでは，階層化ファイルシステムに対するこの操作はできません。SMUで操作してください。
要因
-
対処
SMUで操作してください。

KAIC18058-E
ストレージプールを作成または拡張できません。サーバまたはクラスタで使用できるシステムドライブの数が上限値（＜1サーバ/クラスタへ割り当てられるSD数＞）に達しています。不要なシステムドライブを削除してください。
要因
サーバまたはクラスタで使用できるシステムドライブの数が上限値（＜1サーバ/クラスタへ割り当てられるSD数＞）に達しています。
対処
不要なシステムドライブを削除してください。

KAIC18059-E
HNASがサポートするストレージシステムがありません。HNASがサポートするストレージシステムを追加してください。サポートするストレージシステムについては，Hitachi NAS Platform documentationを参照してください。
要因
-
対処
HNASがサポートするストレージシステムを追加してください。サポートするストレージシステムについては，Hitachi NAS Platform documentationを参照してください。

KAIC18060-W
ファイルサーバまたはクラスタのノードに，すべてのポートが無効化されているノードがあるため，推奨するパスを表示できません。手動でパスを選択してください。
要因
-
対処
手動でパスを選択してください。

KAIC18061-W
有効化されているポートに対して，パスがないノードがあるため，HNASサーバでのボリュームの認識ができないおそれがあります。有効化されているポートに対して，手動でパスを入力してください。
要因
-
対処
有効化されているポートに対して，手動でパスを入力してください。

KAIC18062-W
割り当てるボリュームのパスが冗長化されていません。冗長化されるようパスを手動で入力してください。
要因
-
対処
冗長化されるようパスを手動で入力してください。

KAIC18063-W
HNASに割り当てるボリュームのパス数が17本以上のため，HNASが予期しない動作をするおそれがあります。パス数が16本以下になるように，手動でパスを編集してください。
要因
-
対処
パス数が16本以下になるように，手動でパスを編集してください。

KAIC18064-E
ストレージプールの合計容量が，このサーバまたはクラスタが管理できる容量（＜上限値＞）を超えます。有効なTBライセンスのライセンスキー，またはライセンスキーファイルを登録してください。または，必要な容量のボリュームだけをサーバまたはクラスタに割り当ててから，SMUでストレージプールの作成または拡張をしてください。
要因
-
対処
有効なTBライセンスのライセンスキー，またはライセンスキーファイルを登録してください。または，必要な容量のボリュームだけをサーバまたはクラスタに割り当ててから，SMUでストレージプールの作成または拡張をしてください。

KAIC18066-W
操作対象のストレージプールは，Device Managerが管理していないストレージシステムのシステムドライブから構成されています。ストレージプールの容量情報やシステムドライブ情報に誤りがあるため，容量やシステムドライブ数などの上限のチェックが適切に実行できなく，操作できないおそれがあります。
要因
-
対処
-

KAIC18067-E
選択したパリティグループ（＜パリティグループ名＞）は，ストレージプールの作成または拡張に使用できません。次のどれかの原因が考えられます。
（1）操作対象のパリティグループに5GB以上のボリュームがありません。不要なボリュームを削除し，5GB以上のボリュームを作成してください。
（2）操作対象のパリティグループに5GB以上の断片化されていない空き領域がありません。不要なボリュームを削除してください。
（3）操作対象のパリティグループのボリュームがすべて使用済みです。
（4）操作対象のパリティグループから作成済みのボリュームが，操作対象外のホストまたはファイルサーバに割り当てられています。
（5）操作対象のサーバまたはクラスタへ割り当てられているボリューム（システムドライブ）の数が上限値（＜システムドライブ数＞）に達しています。不要なシステムドライブを削除してください。
（6）操作対象のストレージシステムに使用できるLDEV IDが枯渇しているためボリュームが作成できません。
要因
-
対処
次のどれかの原因が考えられます。

操作対象のパリティグループに5GB以上のボリュームがありません。不要なボリュームを削除し，5GB以上のボリュームを作成してください。

操作対象のパリティグループに5GB以上の断片化されていない空き領域がありません。不要なボリュームを削除してください。

操作対象のパリティグループのボリュームがすべて使用済みです。

操作対象のパリティグループから作成済みのボリュームが，操作対象外のホストまたはファイルサーバに割り当てられています。

操作対象のサーバまたはクラスタへ割り当てられているボリューム（システムドライブ）の数が上限値（＜システムドライブ数＞）に達しています。不要なシステムドライブを削除してください。

操作対象のストレージシステムに使用できるLDEV IDが枯渇しているためボリュームが作成できません。

KAIC18068-E
入力したファイルシステム名（＜ファイルシステム名＞）は，すでに＜ファイルサーバ名またはクラスタ名＞のストレージプールで使用されているため，使用できません。別のファイルシステム名を入力してください。
要因
-
対処
別のファイルシステム名を入力してください。

KAIC18069-E
入力したファイルシステム名（＜ファイルシステム名＞）は，すでに＜ファイルサーバ名またはクラスタ名＞のストレージプールに対して予約されているため，使用できません。別のファイルシステム名を入力してください。
要因
-
対処
別のファイルシステム名を入力してください。

KAIC18070-E
選択したストレージプールは，ストレージプールの削除タスクで予約されているため，ファイルシステムを作成できません。ほかのストレージプールを選択してください。または，いったん操作を終了し，タスクを終了もしくはキャンセルしたあとに，操作し直してください。
要因
-
対処
ほかのストレージプールを選択してください。または，いったん操作を終了し，タスクを終了もしくはキャンセルしたあとに，操作し直してください。

KAIC18071-W
選択したストレージプールとボリュームを共有しているほかのファイルサーバ（＜ファイルサーバ名＞）の情報が最新ではありません。操作を続行すると，このファイルサーバにストレージプールやシステムドライブの情報が残ります。同時に削除する場合は，いったん操作を終了し，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させたあと，操作し直してください。
要因
-
対処
同時に削除する場合は，いったん操作を終了し，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させたあと，操作し直してください。

KAIC18072-W
選択したストレージプールとボリュームを共有しているファイルサーバ（＜ファイルサーバ名またはクラスタ名＞）には，ほかのタスクで予約されているストレージプール（＜ストレージプール名＞）があります。操作を続行すると，＜ファイルサーバ名またはクラスタ名＞にストレージプールやシステムドライブの情報が残ります。同時に削除する場合は，いったん操作を終了し，タスクを終了またはキャンセルしてから操作し直してください。
要因
-
対処
同時に削除する場合は，いったん操作を終了し，タスクを終了またはキャンセルしてから操作し直してください。

KAIC18074-W
選択したストレージプール（＜ストレージプール名＞）は，ほかのサーバ/クラスタ（＜ファイルサーバ名またはクラスタ名＞）とボリューム（＜ボリュームID＞）（システムドライブ（＜システムドライブID＞））を共有しています。このタスクでは，選択したストレージプールと，共有先のサーバ/クラスタにあるストレージプールおよび共有されたボリューム（システムドライブ）も削除対象となります。
要因
-
対処
-

KAIC18075-W
選択したストレージプールとボリュームを共有しているほかのファイルサーバ（＜ファイルサーバ名＞）のAdmin Servicesとの通信で，認証エラーが発生しています。操作を続行すると，このファイルサーバにストレージプールやシステムドライブの情報が残ります。同時に削除する場合は，ファイルサーバ編集画面でAdmin Servicesに設定されたユーザーIDおよびパスワードを見直したあと，操作し直してください。
要因
-
対処
同時に削除する場合は，ファイルサーバ編集画面でAdmin Servicesに設定されたユーザーIDおよびパスワードを見直したあと，操作し直してください。

KAIC18076-W
選択したストレージプールとボリュームを共有しているほかのファイルサーバ（＜ファイルサーバ名＞）のAdmin Servicesとの通信で，接続エラーが発生しています。操作を続行すると，このファイルサーバにストレージプールやシステムドライブの情報が残ります。同時に削除する場合は，ファイルサーバ編集画面でAdmin Servicesの設定を見直したあと，操作し直してください。
要因
-
対処
同時に削除する場合は，ファイルサーバ編集画面でAdmin Servicesの設定を見直したあと，操作し直してください。

KAIC18077-W
選択したストレージプールとボリュームを共有しているほかのファイルサーバ（＜ファイルサーバ名＞）の情報を取得できませんでした。操作を続行すると，このファイルサーバにストレージプールやシステムドライブの情報が残ります。同時に削除する場合は，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させたあと，操作し直してください。
要因
-
対処
同時に削除する場合は，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させたあと，操作し直してください。

KAIC18078-W
選択したストレージプールとボリュームを共有しているほかのファイルサーバ（＜ファイルサーバ名＞）に関連するバージョン情報を取得できませんでした。操作を続行すると，このファイルサーバにストレージプールやシステムドライブの情報が残ります。同時に削除する場合は，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させたあと，操作し直してください。
要因
-
対処
同時に削除する場合は，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させたあと，操作し直してください。

KAIC18079-W
SMUのバージョンが，選択したストレージプールとボリュームを共有しているほかのファイルサーバ（＜ファイルサーバ名＞）のファームウェアのバージョンよりも古いです。操作を続行すると，このファイルサーバにストレージプールやシステムドライブの情報が残ります。同時に削除する場合は，SMUのバージョンを，ファイルサーバのファームウェアのバージョンと同じにするか，またはSMUのバージョンの方が新しくなるように設定したあと，操作し直してください。
要因
-
対処
同時に削除する場合は，SMUのバージョンを，ファイルサーバのファームウェアのバージョンと同じにするか，またはSMUのバージョンの方が新しくなるように設定したあと，操作し直してください。

KAIC18080-W
選択したストレージプールとボリュームを共有しているほかのクラスタ（＜クラスタ名＞）内で，ファイルサーバのファームウェアのバージョンが混在しています。操作を続行すると，このクラスタにストレージプールやシステムドライブの情報が残ります。同時に削除する場合は，クラスタ内のファイルサーバのファームウェアのバージョンを同じにしたあと，操作し直してください。
要因
-
対処
同時に削除する場合は，クラスタ内のファイルサーバのファームウェアのバージョンを同じにしたあと，操作し直してください。

KAIC18081-W
選択したストレージプールとボリュームを共有しているサーバ/クラスタ（＜ファイルサーバ名またはクラスタ名＞）のファームウェアバージョンでは，この操作をサポートしていません。操作を続行すると，このサーバ/クラスタにストレージプールやシステムドライブの情報が残ります。同時に削除する場合は，対象のサーバ/クラスタのすべてのノードのファームウェアのバージョンを最新にして，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させたあと，操作し直してください。
要因
-
対処
同時に削除する場合は，対象のサーバ/クラスタのすべてのノードのファームウェアのバージョンを最新にして，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させたあと，操作し直してください。

KAIC18082-E
ストレージプールの削除は成功しましたが，このストレージプールを構成するリソースの一部が削除できていません。タスク詳細を開きエラー内容を確認してください。このタスクで削除できなかったリソースを削除したい場合は，SMUまたはDevice Managerで手動で削除してください。
要因
-
対処
タスク詳細を開きエラー内容を確認してください。このタスクで削除できなかったリソースを削除したい場合は，SMUまたはDevice Managerで手動で削除してください。

KAIC18083-E
ストレージプール（＜ストレージプール名＞）の状態が"Not Healthy"であるため，操作できません。ストレージプールを構成するシステムドライブの状態が正しくないおそれがあります。ストレージプールを利用できる状態にしてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。
要因
ストレージプールを構成するシステムドライブの状態が正しくないおそれがあります。
対処
ストレージプールを利用できる状態にしてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。

KAIC18084-E
ストレージプール（＜ストレージプール名＞）の状態が"Pool belongs to another cluster"であるため，この操作はできません。＜対処＞
要因
-
対処
＜対処＞

KAIC18085-E
ストレージプール（＜ストレージプール名＞）の状態が"Not Healthy"であるため，この操作はできません。ストレージプールを構成するシステムドライブが正しくない状態であるおそれがあります。また，ストレージプール（＜ストレージプール名＞）の状態が"Pool belongs to another cluster"であるため，この操作はできません。"Not Healthy"なストレージプールは，利用できる状態にしてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。"Pool belongs to another cluster"なストレージプールは，以下の対処に従ってください。＜対処＞
要因
-
対処
"Not Healthy"なストレージプールは，利用できる状態にしてください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再操作してください。"Pool belongs to another cluster"なストレージプールは，以下の対処に従ってください。＜対処＞

KAIC18086-W
ストレージプールを削除できませんでした。タスク要約テーブルのメッセージを基に問題を解決したあと，ストレージプールを削除し直してください。
要因
-
対処
タスク要約テーブルのメッセージを基に問題を解決したあと，ストレージプールを削除し直してください。

KAIC18087-W
ストレージプールを構成していたシステムドライブの状態を"Denied"にできませんでした。以下に表示されたテーブルを参照し，エラー内容を確認してください。ボリュームの割り当てを解除する場合，またはボリュームを削除する場合は，手動で実行してください。システムドライブを認識解除（forget）する場合は，SMUで実行してください。
要因
-
対処
以下に表示されたテーブルを参照し，エラー内容を確認してください。ボリュームの割り当てを解除する場合，またはボリュームを削除する場合は，手動で実行してください。システムドライブを認識解除（forget）する場合は，SMUで実行してください。

KAIC18088-W
ストレージプールを削除できませんでした。SMUで操作してください。
要因
-
対処
SMUで操作してください。

KAIC18089-W
ボリュームの割り当てを解除できませんでした。以下に表示されたテーブルを参照し，エラー内容を確認してください。ボリュームの割り当てを解除する場合，またはボリュームを削除する場合は，手動で実行してください。システムドライブを認識解除（forget）する場合は，SMUで実行してください。
要因
-
対処
以下に表示されたテーブルを参照し，エラー内容を確認してください。ボリュームの割り当てを解除する場合，またはボリュームを削除する場合は，手動で実行してください。システムドライブを認識解除（forget）する場合は，SMUで実行してください。

KAIC18090-W
ホストグループを削除できませんでした。詳細は，ホストグループ情報テーブルを参照してください。ホストグループを削除する場合は，Element Managerで操作してください。
要因
-
対処
詳細は，ホストグループ情報テーブルを参照してください。ホストグループを削除する場合は，Element Managerで操作してください。

KAIC18091-W
ボリュームを削除できませんでした。詳細は，ボリューム情報テーブルを参照してください。ボリュームを削除する場合は，Device Managerでボリューム削除の操作を行ってください。
要因
-
対処
詳細は，ボリューム情報テーブルを参照してください。ボリュームを削除する場合は，Device Managerでボリューム削除の操作を行ってください。

KAIC18092-W
ファイルサーバでのシステムドライブを認識解除（forget）できませんでした。詳細は，システムドライブ情報テーブルを参照してください。システムドライブを認識解除（forget）する場合は，SMUで実行してください。
要因
-
対処
詳細は，システムドライブ情報テーブルを参照してください。システムドライブを認識解除（forget）する場合は，SMUで実行してください。

KAIC18093-I
ファイルサーバのシステムドライブは認識解除（forget）されていません。SMUで操作してください。
要因
-
対処
SMUで操作してください。

KAIC18094-E
サーバまたはクラスタを構成するノード（＜ノード名＞）に，ホストポートがありません。ノードにホストポートを追加してください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再度操作してください。
要因
-
対処
ノードにホストポートを追加してください。そのあと，SMUでDevice Managerサーバとファイルサーバの情報を同期させてから再度操作してください。

KAIC18095-I
ストレージプールは削除されていません。ストレージプールを削除し直してください。
要因
-
対処
ストレージプールを削除し直してください。

KAIC18096-E
選択したパリティグループからストレージプールに使用しようとしていたボリューム（＜ボリューム＞）が見つかりません。設定画面に戻り，パリティグループを選択し直してください。
要因
-
対処
設定画面に戻り，パリティグループを選択し直してください。

KAIC18097-E
選択したサーバ/クラスタは，HNASのサーバ/クラスタでないため，この操作はできません。HNASのサーバ/クラスタを選択してから再度操作してください。
要因
-
対処
HNASのサーバ/クラスタを選択してから再度操作してください。

KAIC18098-W
前回実行したときのLUNパスを適用できません。
要因
-
対処
-

KAIC18099-E
選択したパリティグループ（＜パリティグループ＞）は使用できません。選択したパリティグループにプールボリュームが作成されています。ほかのパリティグループを選択してください。
要因
選択したパリティグループにプールボリュームが作成されています。
対処
ほかのパリティグループを選択してください。

KAIC18100-E
操作できるストレージシステムが見つかりません。いったん操作を終了し，ストレージシステムを確認してください。
要因
-
対処
いったん操作を終了し，ストレージシステムを確認してください。

KAIC18101-E
選択したストレージプール（＜ストレージプール名＞）を構成するボリューム（＜ボリューム＞）は，コピーペアが設定されています。コピーペア設定を解除したあとに，操作し直してください。
要因
-
対処
コピーペア設定を解除したあとに，操作し直してください。

KAIC18102-E
選択したWWN(＜WWN＞)が割り当てられているホストグループがありません。ほかのWWNを選択するか，ストレージシステムの情報を更新して，リソースを確認してください。
要因
-
対処
ほかのWWNを選択するか，ストレージシステムの情報を更新して，リソースを確認してください。

KAIC18103-E
ホスト（＜ホスト名＞）に，ホストポートがありません。ホストにホストポートが追加されていることを確認し，ホスト編集ダイアログで対象のホスト（＜ホスト名＞）にWWNを追加してください。
要因
-
対処
ホストにホストポートが追加されていることを確認し，ホスト編集ダイアログで対象のホスト（＜ホスト名＞）にWWNを追加してください。

KAIC18104-E
ホスト（＜ホスト名＞）に，LUNセキュリティが有効なホストグループ経由でボリュームが割り当てられていないため，WWNニックネームは編集できません。
要因
-
対処
-

KAIC18105-E
ホストグループにホストポートのWWNが設定されているストレージシステムが見つかりません。または，ポートやホストグループに対して操作に必要な権限がありません。ホストポートのWWNが設定されているホストグループを持つストレージシステムを追加してください。または，対象のポートとホストグループをリソースグループに登録し，そのリソースグループにModify権限があるユーザーで操作するか，All ResourcesにModify権限があるユーザーで操作してください。
要因
-
対処
ホストポートのWWNが設定されているホストグループを持つストレージシステムを追加してください。または，対象のポートとホストグループをリソースグループに登録し，そのリソースグループにModify権限があるユーザーで操作するか，All ResourcesにModify権限があるユーザーで操作してください。

KAIC18106-I
ストレージシステム（＜ストレージシステム（コンマスペース区切り）＞）に一部権限のないホストグループがあります。そのため，一括編集では権限のないホストグループへのWWNニックネームの変更が適用されません。
要因
-
対処
-

KAIC18108-E
同一ポート内（＜Port名称＞）で同じニックネーム（＜重複したNickname＞）は使用できません。同一ポート内で重複しないニックネームを設定してください。
要因
-
対処
同一ポート内で重複しないニックネームを設定してください。

KAIC18109-E
このタスクで使用しようとしているホストグループ/iSCSIターゲットがほかの操作によって削除されたおそれがあります。操作し直してください。
要因
-
対処
操作し直してください。

KAIC18110-W
Device Managerが停止したため，ヘルスチェックレポートのメール送信を中止しました。
要因
-
対処
-

KAIC18111-E
ヘルスチェックレポートのメール送信処理中に，データベースへのアクセスエラーが発生しました。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC18112-E
ヘルスチェックタスクの情報が見つからないため，ヘルスチェックレポートのメール送信を中止しました。エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
-
対処
エラーが繰り返し発生する場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC18113-E
ヘルスチェックレポートのメール送信処理中に予期しない内部エラーが発生しました。原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
要因
-
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC18114-W
選択したパリティグループには，拡張対象のストレージプールを構成するパリティグループと，内部または外部，ドライブタイプ，ドライブ回転数，チップタイプ，またはRAIDレベルなどの特性が異なるものが含まれています。ストレージプールの性能と信頼性を確保するために，特性が同じパリティグループを選択することをおすすめします。
要因
-
対処
ストレージプールの性能と信頼性を確保するために，特性が同じパリティグループを選択することをおすすめします。

KAIC18115-E
再実行できない状態のタスクを選択しているか，すでに再実行されています。対象のタスクを確認してタスクを選択し直すか，タスクの完了を待ってから，必要であれば再実行してください。
要因
-
対処
対象のタスクを確認してタスクを選択し直すか，タスクの完了を待ってから，必要であれば再実行してください。

KAIC18116-E
最後に再実行されたタスクがすでに削除されているため，再実行できません。必要であれば同じ内容のタスクを登録し直してください。
要因
-
対処
必要であれば同じ内容のタスクを登録し直してください。

KAIC18117-E
このタスクは再実行できません。上位の権限を持つユーザによって再実行されたため，再実行に必要な権限が変更されました。管理者に連絡するか，必要であれば同じ内容のタスクを登録し直してください。
要因
上位の権限を持つユーザによって再実行されたため，再実行に必要な権限が変更されました。
対処
管理者に連絡するか，必要であれば同じ内容のタスクを登録し直してください。

KAIC18118-E
このタスクは再実行できません。必要であれば同じ内容のタスクを登録し直してください。
要因
-
対処
必要であれば同じ内容のタスクを登録し直してください。

KAIC18119-I
以下のタスクを最初から実行し直します。
要因
-
対処
-

KAIC18120-I
以下のタスクを未実行の処理から再開します。
要因
-
対処
-

KAIC18121-W
この操作はストレージシステムの構成・設定を変更します。再実行するタスクのプラン内容，操作対象リソースの現在の構成および状態を確認してから実行してください。操作対象リソースが存在しない場合，タスクを再実行できません。必要であれば同じ内容のタスクを登録し直してください。
要因
-
対処
-

KAIC18122-E
タスクを再実行できません。サーバが起動しているか確認し，サーバが起動していなければサーバを起動してから操作し直してください。サーバが起動していても同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。必要であれば同じ内容のタスクを登録し直してください。(保守情報: ＜メッセージ＞)
要因
-
対処
サーバが起動しているか確認し，サーバが起動していなければサーバを起動してから操作し直してください。サーバが起動していても同じエラーが発生する場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。必要であれば同じ内容のタスクを登録し直してください。(保守情報: ＜メッセージ＞)

KAIC18123-W
この操作はHDTプールのモニタリングまたは再配置の設定を変更します。再実行するプランの内容，操作対象となるHDTプールの現在の状態，および操作スケジュールを確認してから実行してください。操作対象リソースが存在しない場合，タスクを再実行できません。必要であれば同じ内容のタスクを登録し直してください。
要因
-
対処
-

KAIC18124-W
この操作はプロファイルの状態を変更します。再実行するタスクのプランの内容，操作対象となるプロファイルの現在の適用状態，および操作スケジュールを確認してから実行してください。操作対象リソースが存在しない場合，タスクを再実行できません。必要であれば同じ内容のタスクを登録し直してください。
要因
-
対処
-

KAIC18125-W
この操作はファイルサーバの構成および設定を変更します。再実行するタスクのプランの内容，操作対象リソースの現在の構成および状態を確認してから実行してください。操作対象リソースが存在しない場合，タスクを再実行できません。必要であれば同じ内容のタスクを登録し直してください。
要因
-
対処
-

KAIC18126-E
選択したタスクはすでに再実行して完了しているため，再実行は不要です。
要因
-
対処
-

KAIC18127-E
ホストを削除できませんでした。 （原因:＜メッセージ＞）エラー発生原因のメッセージを参照してください。
要因
-
対処
エラー発生原因のメッセージを参照してください。

KAIC18128-E
Modify権限のないホストグループ（＜ホストグループ＞）が割り当てられているため，ホスト（＜ホスト名＞）を削除できません。システム管理者に問い合わせて権限を見直してください。
要因
-
対処
システム管理者に問い合わせて権限を見直してください。

KAIC18129-E
Modify権限のないiSCSIターゲット（＜iSCSIターゲット＞）が割り当てられているため，ホスト（＜ホスト名＞）を削除できません。システム管理者に問い合わせて権限を見直してください。
要因
-
対処
システム管理者に問い合わせて権限を見直してください。

KAIC18130-E
Modify権限のないホストグループやiSCSIターゲット（＜ホストグループまたはiSCSIターゲット＞）が割り当てられているため，ホスト（＜ホスト名＞）を削除できません。システム管理者に問い合わせて権限を見直してください。
要因
-
対処
システム管理者に問い合わせて権限を見直してください。

KAIC18131-E
Modify権限のないLDEV（＜LDEV＞）が割り当てられているため，ホスト（＜ホスト名＞）を削除できません。システム管理者に問い合わせて権限を見直してください。
要因
-
対処
システム管理者に問い合わせて権限を見直してください。

KAIC18132-E
指定したホストに割り当てられたボリュームの数が＜上限値＞を超えています（ボリューム数=＜ボリューム数＞）。ホストの指定数を減らすか，または一部のボリュームを解除したあと，再実行してください。
要因
-
対処
ホストの指定数を減らすか，または一部のボリュームを解除したあと，再実行してください。

KAIC18133-E
ボリューム（＜ボリューム＞）のデータのシュレッディングの完了を検知できませんでした。データがシュレッディングされないでボリュームが削除されたおそれがあります。対象のストレージシステムを更新して，リソースを確認してください。
要因
-
対処
対象のストレージシステムを更新して，リソースを確認してください。

KAIC18134-E
ボリューム（＜ボリューム＞）のデータのシュレッディングの完了を検知できませんでした。ボリュームのデータのシュレッディングまたはフォーマットが実行されなかったおそれがあります。対象のストレージシステムを更新して，Storage NavigatorまたはRemote Web Consoleでボリュームのデータのシュレッディングまたはフォーマットを実行してください。
要因
-
対処
対象のストレージシステムを更新して，Storage NavigatorまたはRemote Web Consoleでボリュームのデータのシュレッディングまたはフォーマットを実行してください。

KAIC18136-E
選択したWWNが割り当てられているホストグループに対して，操作に必要な権限がありません。ほかのWWNペアを選択するか，システム管理者に問い合わせて権限を見直してください。
要因
-
対処
ほかのWWNペアを選択するか，システム管理者に問い合わせて権限を見直してください。

KAIC18137-E
選択したWWNが設定されているホストグループに属するボリュームに対して，操作に必要な権限がありません。ほかのWWNペアを選択するか，システム管理者に問い合わせて権限を見直してください。
要因
-
対処
ほかのWWNペアを選択するか，システム管理者に問い合わせて権限を見直してください。

KAIC18138-E
選択したストレージシステムでは，ブロック数に奇数を指定できません。容量をブロック以外の単位で指定するか，ブロック数を偶数で指定してください。または，奇数のブロック数をサポートしているストレージシステムを選択してください。
要因
-
対処
容量をブロック以外の単位で指定するか，ブロック数を偶数で指定してください。または，奇数のブロック数をサポートしているストレージシステムを選択してください。

KAIC18139-E
指定されたボリュームはDevice Manager管理下のホストに割り当てられていません。いったん操作を終了し，ボリュームが割り当てられているホストが，Device Managerに登録されているか，LUNセキュリティが無効なホストグループ経由で割り当てられていないか確認してください。
要因
-
対処
いったん操作を終了し，ボリュームが割り当てられているホストが，Device Managerに登録されているか，LUNセキュリティが無効なホストグループ経由で割り当てられていないか確認してください。

KAIC18140-E
このタスクを再実行できません。ホストグループ（＜ホストグループ＞）を使用してボリュームが割り当てられたため，この操作を実行すると，これらのボリュームの割り当てが解除されるおそれがあります。必要であれば同じ内容のタスクを登録し直してください。
要因
ホストグループ（＜ホストグループ＞）を使用してボリュームが割り当てられたため，この操作を実行すると，これらのボリュームの割り当てが解除されるおそれがあります。
対処
必要であれば同じ内容のタスクを登録し直してください。

KAIC18141-E
このタスクは再実行できません。Device Managerをバージョンアップした場合，バージョンアップ前に登録したタスクを再実行できないことがあります。必要であれば同じ内容のタスクを登録し直してください。
要因
Device Managerをバージョンアップした場合，バージョンアップ前に登録したタスクを再実行できないことがあります。
対処
必要であれば同じ内容のタスクを登録し直してください。

KAIC18142-E
操作できるボリュームが見つかりません。ボリュームがホストに割り当てられていることを確認してください。
要因
-
対処
ボリュームがホストに割り当てられていることを確認してください。

KAIC18143-E
ほかの操作によってLDEV（＜LDEV＞）が予約されているため，ホスト（＜ホスト名＞）を削除できません。すべてのタスクが完了したあと，再実行してください。
要因
-
対処
すべてのタスクが完了したあと，再実行してください。

KAIC18144-E
複数の交換元WWNを一つの交換先WWNに指定しているため，この操作を実行できません。交換元WWNが複数のホストグループに関連づいています。交換先WWNを一つに指定してください。
要因
交換元WWNが複数のホストグループに関連づいています。
対処
交換先WWNを一つに指定してください。

KAIC18145-E
選択したタスクはすでに完了しているため，再実行は不要です。
要因
-
対処
-

KAIC18146-W
再実行するプランの内容，および操作スケジュールを確認してから実行してください。操作対象リソースが存在しない場合，タスクを再実行できません。必要であれば同じ内容のタスクを登録し直してください。
要因
-
対処
-

KAIC18147-W
この操作はHDTプールのモニタリングまたは再配置の設定を変更します。再実行するプランの内容，操作対象となるHDTプールの現在の状態，および操作スケジュールを確認してから実行してください。操作対象リソースが存在しない場合，タスクを再実行できません。必要であれば同じ内容のタスクを登録し直してください。このタスクは失敗したときのみタスク一覧に表示されます。
要因
-
対処
-

KAIC18148-E
ホストグループが見つかりません。ホストグループが削除されたか，LUNセキュリティが無効なホストグループ経由で割り当てられています。いったん操作を終了したあと，リソースで確認してください。
要因
ホストグループが削除されたか，LUNセキュリティが無効なホストグループ経由で割り当てられています。
対処
いったん操作を終了したあと，リソースで確認してください。

KAIC18149-E
ボリューム（＜ボリューム＞）の割り当てが解除できません。コピーペアが設定されたボリューム（＜ボリューム＞）の最後のパスを解除しようとしています。コピーペアを解除したあと，再実行してください。
要因
コピーペアが設定されたボリューム（＜ボリューム＞）の最後のパスを解除しようとしています。
対処
コピーペアを解除したあと，再実行してください。

KAIC18150-E
ボリューム（＜ボリューム＞）の割り当てが解除できません。Data Retention Utilityで，Reservedの属性を持つボリュームは割り当てを変更できません。または，マッピングガードが設定されているボリュームは割り当てを変更できません。Storage Navigator, Storage Navigator Modular 2でボリュームを見直してください。
要因
Data Retention Utilityで，Reservedの属性を持つボリュームは割り当てを変更できません。または，マッピングガードが設定されているボリュームは割り当てを変更できません。
対処
Storage Navigator, Storage Navigator Modular 2でボリュームを見直してください。

KAIC18151-E
指定したホストに設定されたLUNパスの数が＜上限値＞を超えています（LUNパス数=＜LUNパス数＞）。ホストの指定数を減らすか，または一部のLUNパスを解除したあと，再実行してください。
要因
-
対処
ホストの指定数を減らすか，または一部のLUNパスを解除したあと，再実行してください。

KAIC18152-E
Device Managerをバージョンアップした場合，バージョンアップ前に登録したタスクを再実行できません。必要であれば同じ内容のタスクを登録し直してください。
要因
-
対処
必要であれば同じ内容のタスクを登録し直してください。

KAIC18153-E
ボリュームに割り当てられているホストグループ（＜ホストグループID(ポート)…＞）にModify権限がないため，パスを編集できません。システム管理者に問い合わせて権限を見直してください。
要因
-
対処
システム管理者に問い合わせて権限を見直してください。

KAIC18154-W
ホストグループの設定（＜項目名＞）が一致していないため，ホストグループの設定は変更できません。
要因
-
対処
-

KAIC18155-E
新たなホストグループが作成できないため，指定した操作はできません。既存のホストグループの設定（＜項目名＞）が一致していません。Device Manager CLI または Storage Navigator, Storage Navigator Modular 2を使用して操作してください。
要因
既存のホストグループの設定（＜項目名＞）が一致していません。
対処
Device Manager CLI または Storage Navigator, Storage Navigator Modular 2を使用して操作してください。

KAIC18156-E
ホストにボリュームを割り当てられません。操作に必要なLUN Managerライセンスが，ストレージシステム（＜ストレージシステム名＞）に登録されていません。ストレージシステム（＜ストレージシステム名＞）に，LUN Managerライセンスを登録してください。ストレージシステムの更新を実行してから，再度操作してください。
要因
操作に必要なLUN Managerライセンスが，ストレージシステム（＜ストレージシステム名＞）に登録されていません。
対処
ストレージシステム（＜ストレージシステム名＞）に，LUN Managerライセンスを登録してください。ストレージシステムの更新を実行してから，再度操作してください。

KAIC18157-I
ボリュームに対するmodify権限がないため，データのシュレッディングができません。
要因
-
対処
-

KAIC18158-I
ボリュームがホストから利用されているため，データのシュレッディングができません。
要因
-
対処
-

KAIC18159-I
ガードモードが設定されているため，データを書き込めません。
要因
-
対処
-

KAIC18160-I
ペアボリュームには，データを書き込めません。
要因
-
対処
-

KAIC18161-I
コマンドデバイスには，データを書き込めません。
要因
-
対処
-

KAIC18162-I
システムディスクには，データを書き込めません。
要因
-
対処
-

KAIC18163-I
Quorum diskには，データを書き込めません。
要因
-
対処
-

KAIC18164-I
予約ボリュームには，データを書き込めません。
要因
-
対処
-

KAIC18165-I
仮想IDを削除できない仮想ボリュームには，データを書き込めません。
要因
-
対処
-

KAIC18166-I
ボリュームマイグレーションの予約ボリュームには，データを書き込めません。
要因
-
対処
-

KAIC18167-E
ボリュームのデータのシュレッディングおよびフォーマットができませんでした。（原因 = ＜メッセージ＞）エラー発生原因のメッセージを参照してください。
要因
-
対処
エラー発生原因のメッセージを参照してください。

KAIC18168-E
内部ストレージシステムがビジー状態です。数分後に再実行してください。
要因
-
対処
-

KAIC18175-E
ポートスキャン機能をサポートしている内部ストレージシステムがありません。
要因
-
対処
-

KAIC18176-I
ストレージシステムがデータのシュレッディングおよびフォーマットをサポートしていないため，処理は適用されません。
要因
-
対処
-

KAIC18178-E
仮想化されているストレージシステムがありません。
要因
-
対処
-

KAIC18179-I
プールボリュームには，データのシュレッディングができません。
要因
-
対処
-

KAIC18180-I
Universal Volume Managerがインストールされている内部ストレージシステムがありません。リモートコマンドデバイスだけ作成できます。リモートコマンドデバイスを作成するには，外部ストレージシステムとして［外部接続先のボリュームを検索］を選択してください。
要因
-
対処
-

KAIC18181-E
チップタイプが異なるボリュームを同じプールに混在させることができないため，プールボリュームに使用できません。チップタイプが同じボリュームだけを選択してください。
要因
-
対処
チップタイプが同じボリュームだけを選択してください。

KAIC18182-E
仮想化解除タスクは失敗しました。次の手順を実施してください。
1. 仮想化解除タスクを再実行する。
2. 再実行に失敗した場合は，ストレージ装置の情報を更新する。
3. 内部ストレージシステムのパリティグループの有無を確認し，必要に応じて仮想化を解除する。
4. 外部ストレージシステムのボリュームの状態を確認し，必要に応じてボリュームの割り当て解除やボリュームの削除を実行する。
[エラー情報]
----
＜Error Message＞
----
要因
-
対処

仮想化解除タスクを再実行する。

再実行に失敗した場合は，ストレージ装置の情報を更新する。

内部ストレージシステムのパリティグループの有無を確認し，必要に応じて仮想化を解除する。

外部ストレージシステムのボリュームの状態を確認し，必要に応じてボリュームの割り当て解除やボリュームの削除を実行する。

[エラー情報]

----

＜Error Message＞

----

KAIC18183-E
仮想化解除タスクは失敗しました。次の手順を実施してください。
1. 仮想化解除タスクを再実行する。
2. 再実行に失敗した場合は，ストレージ装置の情報を更新する。
3. 内部ストレージシステムのパリティグループの有無を確認し，必要に応じて仮想化を解除する。
[エラー情報]
----
＜Error Message＞
----
要因
-
対処

仮想化解除タスクを再実行する。

再実行に失敗した場合は，ストレージ装置の情報を更新する。

内部ストレージシステムのパリティグループの有無を確認し，必要に応じて仮想化を解除する。

[エラー情報]

----

＜Error Message＞

----

KAIC18184-E
対象の外部ボリュームは，ほかのホストまたはストレージシステムで使用しているため，割り当てを解除できません。
外部ストレージシステムのホストグループ（＜Host Group＞）の状態を確認して，次のどれかの方法で対処してください。
・同じホストグループに割り当てられているすべての外部ボリュームの仮想化を解除する場合は，それらすべての外部ボリュームを選択して実行してください。
・対象となっている外部ボリュームがほかのホストに割り当てられている場合は，割り当てを解除してからボリュームの仮想化を解除してください。
・CLIコマンドのDeleteExternalArrayGroupを使用してボリュームの仮想化を解除したあと，必要に応じて外部ボリュームの割り当てを解除してください。
要因
-
対処
外部ストレージシステムのホストグループ（＜Host Group＞）の状態を確認して，次のどれかの方法で対処してください。

同じホストグループに割り当てられているすべての外部ボリュームの仮想化を解除する場合は，それらすべての外部ボリュームを選択して実行してください。

対象となっている外部ボリュームがほかのホストに割り当てられている場合は，割り当てを解除してからボリュームの仮想化を解除してください。

CLIコマンドのDeleteExternalArrayGroupを使用してボリュームの仮想化を解除したあと，必要に応じて外部ボリュームの割り当てを解除してください。

4.3 KAIC20000～KAIC29999

Device Managerエージェントに関するメッセージ（KAIC20000～KAIC29999）を示します。特に書き分けをしていない場合，「サーバ」は「Hitachi Command Suiteの管理サーバ」を指します。

表4-3 KAIC20000～KAIC29999：Device Managerエージェントのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KAIC22001-E
使用法が間違っています。＜説明＞＜正しい使い方＞
要因
不正な引数で起動しようとしました。
対処
正しい引数でコマンドを実行してください。

KAIC22002-E
DoScan: ＜DoScan_Message＞
要因
コマンド実行中にエラーが発生しました。
対処
DoScan:以降のメッセージに従ってください。

KAIC22003-E
DoScan: このホストにディスクドライブがありません。
要因
コマンド実行中にエラーが発生しました。
対処
日立およびSunのストレージがすべてオンラインであることを確認してください。

KAIC22004-E
DoEmit: ＜DoEmit_Message＞
要因
コマンド実行中にエラーが発生しました。
対処
DoEmit:以降のメッセージに従ってください。

KAIC22005-E
出力ファイル ＜ファイル名＞ のオープンエラー: エラー -1(＜例外情報＞)
要因
-tパラメーターで指定したファイルの作成に失敗しました。
対処
-tパラメーターで指定されているパスが存在し，ファイル名がそのOSで有効であることを確認してください。また，ディスク上に十分な空きがあることを確認してください。

KAIC22006-E
アドレス [＜IPアドレス＞] を解決することができませんでした。: エラー -1
要因
-sパラメーターに指定したDevice Managerサーバのホスト名をIPアドレスに解決できませんでした。
対処
-sパラメーターに指定したDevice Managerサーバのホスト名を見直してください。

KAIC22007-E
ソケットオープンエラー:エラー -1 (＜例外情報＞)
要因
Device Managerサーバとの通信に失敗しました。
対処
TCP/IP通信経路が確立されていることを確認してください。

KAIC22008-E
ソケット接続関数失敗: エラー -1
要因
Device Managerサーバとの通信に失敗しました。
対処
-sパラメーターで指定されたDevice Managerサーバのアドレスとポート番号が正しいこと，Device Managerサーバが起動していることを確認してください。

KAIC22009-E
ソケット送信関数失敗: エラー -1 (＜例外情報＞,Content-Length=＜送信情報の長さ＞)
要因
DeviceManagerサーバとの通信に失敗しました。
対処
TCP/IP通信経路が確立されていること，またはDevice Managerサーバのserver.propertiesファイルにあるserver.http.entity.maxLengthプロパティの値がContent-Lengthに示す値より大きいことを確認してください。

KAIC22010-E
ソケット受信関数失敗: エラー -1 (＜例外情報＞,Content-Length=＜送信情報の長さ＞)
要因
DeviceManagerサーバからの応答がありません。DeviceManagerサーバが正常に動作していないおそれがあります。
対処
-sパラメーターで指定されたDevice Managerサーバが正常に動作していること，ネットワークが正常であること，またはDevice Managerサーバのserver.propertiesファイルにあるserver.http.entity.maxLengthプロパティの値がContent-Lengthに示す値より大きいことを確認してください。

KAIC22011-E
-s ＜IPアドレス＞で指定されたDevice Managerサーバに接続しましたが応答がありませんでした。(＜例外情報＞,Content-Length=＜送信情報の長さ＞)
要因
DeviceManagerサーバからの応答がありません。DeviceManagerサーバが正常に動作していないおそれがあります。
対処
-sパラメーターで指定されたDevice Managerサーバが正常に動作していること，ネットワークが正常であること，またはDevice Managerサーバのserver.propertiesファイルにあるserver.http.entity.maxLength プロパティの値がContent-Lengthに示す値より大きいことを確認してください。

KAIC22012-E
期待するレスポンスヘッダ : HTTP/1.0。 受信された内容: (＜受信内容＞)
要因
DeviceManagerサーバが正常に動作していないおそれがあります。
対処
次のことを確認してください。

-sパラメーター，またはDevice Managerエージェントのserver.server.serverIPAddressプロパティに指定したDevice ManagerサーバのIPアドレスが正しいこと。

-sパラメーター，またはDevice Managerエージェントのserver.server.serverPortプロパティに指定したDevice Managerサーバのポートが，Device Managerサーバのserver.http.portプロパティと一致していること。

Device Managerサーバが正常に動作していること。

Device Managerサーバと通信できる状態であること。

KAIC22013-E
HTTP失敗レスポンスを受取りました(＜レスポンス内容＞)
要因
Device Managerサーバとの通信に失敗しました。
対処
メッセージに続くテキストの内容に関する障害が発生しています。-u，-pパラメーターおよびDevice Managerサーバ情報の設定を見直してください。

KAIC22014-E
接続タイムアウトのためにDevice Managerサーバに接続することができませんでした。
要因
DeviceManagerサーバとの通信が，DeviceManagerエージェントのタイムアウト監視によって終了しました。
対処
Device Managerエージェントのserver.propertiesファイルにあるserver.http.server.timeOutの値を見直してください。
または，Device Managerサーバのserver.propertiesファイルにあるserver.http.entity.maxLengthプロパティの値がContent-Lengthの値より大きいことを確認してください。

KAIC22018-E
インストールされたpluginに関する情報を得られませんでした。(＜例外情報＞)
要因
インストール状態が不正です。
対処
Dynamic Link Manager，またはDevice Managerエージェントのインストールに失敗しているおそれがあります。

KAIC22019-E
hldutilの実行待ちタイムアウトが発生しました。
要因
hldutilコマンド実行中に異常が発生しているか，ホストに接続されているLU数が多いため，hldutilコマンドがタイムアウトしているおそれがあります。
対処
ホストにストレージが正しく認識されているか確認してください。また，Device Managerエージェントのserver.propertiesファイルにあるserver.util.processTimeOutの値を適切な値に変更してください。

KAIC22020-E
hldutilの実行に失敗しました。(＜例外情報＞)
要因
hldutilコマンドが実行できませんでした。
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC22047-E
ユーザーIDとパスワードの認証に失敗しました。: ＜status code＞
要因
設定されているユーザーIDとパスワードが不正です。
対処
hdvmagt_settingを実行し，正しいユーザーIDとパスワードを入力してください。

KAIC22048-E
リクエストデータが大き過ぎるため拒否されました。: ＜status code＞
要因
リクエストデータが大き過ぎるため，Device Managerサーバが処理できるデータ量を超えました。
対処
Device Managerサーバのserver.propertiesファイルにあるserver.http.entity.maxLengthプロパティの値がContent-Lengthの値より大きいことを確認してください。

KAIC22049-E
指定されたオプションの引数は無効な値です。 :＜オプション＞
要因
オプションの引数に使用できない文字を指定しています。
対処
オプションの引数に使用できる文字列を指定してください。

KAIC22050-E
サイトローカルアドレスおよびリンクローカルアドレスは指定できません。(＜アドレス＞)
要因
オプションの引数に，サイトローカルアドレス，またはリンクローカルアドレスが指定されています。
対処
IPv6アドレスを使用する場合は，グローバルアドレスを指定してください。

KAIC22051-E
ホストのホスト名をIPアドレスに解決することができませんでした。
要因
Device Managerエージェントのserver.propertiesファイルにあるserver.http.socket.agentAddressに設定した値が誤っているか，ホストの環境が不正であるおそれがあります。
対処
Device Managerエージェントのserver.propertiesファイルにあるserver.http.socket.agentAddressに設定した値を見直してください。

KAIC22401-W
管理者権限を持つユーザーでコマンドプロンプトが起動されていません。
処理は正しく実行されますが，起動されたコマンドプロンプトは処理終了後に閉じられます。
要因
管理者権限のないユーザーがコマンドを実行しようとしました。
対処
コマンドを管理者として実行してください。

KAIC25111-W
管理サーバからの要求を実行中のため，Device Managerエージェントのインストールを中止します。
少し時間を置いてから再実行してください。インストールを中止する場合はキャンセルをクリック（またはN（o）を入力）してください。
要因
Device Managerエージェントは外部からアクセスされているため，インストール処理を中断しました。
対処
少し時間を置いてから，インストールを再実行してください。Device Managerエージェントを緊急に停止させたい場合は，Device Managerエージェントのマニュアルに記載されているhbsasrvコマンドの説明を参照してください。

KAIC25112-W
以下のどれかのコマンドが実行中のため，Device Managerエージェントのインストールを中止します。
(hbsasrv, hdvmagt_setting, TIC, hldutil)
少し時間を置いてから再実行してください。インストールを中止する場合はキャンセルをクリック（またはN（o）を入力）してください。
要因
Device Managerエージェントのコマンドが動作中のため，インストール処理を中断しました。
対処
少し時間を置いてから，インストールを再実行してください。

KAIC25113-W
HiScanコマンドが実行中のため，Device Managerエージェントのインストールを中止します。
少し時間を置いてから再実行してください。インストールを中止する場合はキャンセルをクリック（またはN（o）を入力）してください。
要因
HiScanコマンドが動作中のため，インストール処理を中断しました。
対処
少し時間を置いてから，インストールを再実行してください。

KAIC25115-W
管理サーバからの要求を実行中のため，Device Managerエージェントのアンインストールを中止します。
少し時間を置いてから再実行してください。アンインストールを中止する場合はキャンセルをクリック（またはN（o）を入力）してください。
要因
Device Managerエージェントは外部からアクセスされているため，アンインストール処理を中断しました。
対処
少し時間を置いてから，アンインストールを再実行してください。Device Managerエージェントを緊急に停止させたい場合は，Device Managerエージェントのマニュアルに記載されているhbsasrvコマンドの説明を参照してください。

KAIC25116-W
以下のどれかのコマンドが実行中のため，Device Managerエージェントのアンインストールを中止します。
(hbsasrv, hdvmagt_setting, TIC, hldutil)
少し時間を置いてから再実行してください。アンインストールを中止する場合はキャンセルをクリック（またはN（o）を入力）してください。
要因
Device Managerエージェントのコマンドが動作中のため，アンインストール処理を中断しました。
対処
少し時間を置いてから，アンインストールを再実行してください。

KAIC25117-W
HiScanコマンドが実行中のため，Device Managerエージェントのアンインストールを中止します。
少し時間を置いてから再実行してください。アンインストールを中止する場合はキャンセルをクリック（またはN（o）を入力）してください。
要因
HiScanコマンドが動作中のため，アンインストール処理を中断しました。
対処
少し時間を置いてから，アンインストールを再実行してください。

KAIC25120-W
アカウントの認証に失敗しました。アカウント情報を見直してください。
要因
次の要因が考えられます。

指定されたアカウント（ユーザー）が存在しない。

アカウントのパスワードに誤りがある。

対処
次のことを確認したあとに，「エージェントサービスのアカウント設定」で，[次へ]ボタンを再度押下してください。

アカウント（ユーザー）が存在する。

アカウントのパスワードが正しい。

KAIC25121-W
指定されたアカウントは管理者権限をもっていません。アカウント情報を見直してください。
要因
指定されたアカウント（ユーザー）は管理者権限を持っていません。
対処
管理者権限を持つアカウント（ユーザー）で実行してください。
または，次のことを確認したあとに，「エージェントサービスのアカウント設定」で，[次へ]ボタンを再度押下してください。

アカウント（ユーザー）が管理者権限を持っていることを確認してください。

管理者権限を持っていない場合には，アカウント（ユーザー）に管理者権限を設定してください。

KAIC25122-W
指定されたアカウントはサービスの起動に関するユーザ権限をもっていません。ユーザ権限情報を見直してください。
要因
指定されたアカウント（ユーザー）はサービス起動に関するユーザ権限を持っていません。
対処
サービス起動に関するユーザ権限を持つアカウント（ユーザー）で実行してください。
または，次のことを確認したあとに，「エージェントサービスのアカウント設定」で，[次へ]ボタンを再度押下してください。

アカウント（ユーザー）が「サービスとしてログオン」のユーザ権限を持っていることを確認してください。

「サービスとしてログオン」のユーザ権限を持っていない場合には，アカウント（ユーザー）に「サービスとしてログオン」のユーザ権限を設定してください。

KAIC25123-W
サービスのアカウント設定処理でエラーが発生しました。
要因
アカウントの認証処理で予期しないエラーが発生しました。
対処
「エージェントサービスのアカウント設定」で，[次へ]ボタンを再度押下してください。
問題が解決しない場合，「エージェントサービスのアカウント設定」で，アカウント情報を指定せずに（「いいえ」を選択）[次へ]ボタンを再度押下してください。
インストール終了後に，管理ツールからサービスウィンドウを開き，HBsA Serviceのアカウント情報を変更してください。

KAIC25126-W
Device Managerエージェントのインストールは正常に完了しましたが，RAID Managerの設定に失敗しました。
RAID ManagerまたはP9000 RAID Managerのインストール状況を確認し，hdvmagt_settingコマンドを使用してRAID Managerの設定をしてください。
要因
RAIDManagerの設定に失敗しました。
対処
hdvmagt_settingコマンドを使用してRAIDManagerの設定を行ってください。

KAIC25156-E
setup.exeを実行してください。インストールを中止します。
要因
インストールが失敗しました。
対処
setup.exeを実行し，Device Managerエージェントをインストールしてください。

KAIC25157-E
インストールに必要なディスク空き容量がありません。システムドライブおよびインストールドライブに十分な空き容量を確保してください。インストールを中止します。
要因
インストールに必要なディスクの空き容量がありません。
システムドライブおよびインストールドライブに十分な空き容量を確保してください。
対処
空き容量を確保したあと，再度インストールを実施してください。

KAIC25163-E
すでに新しいバージョンのDevice Managerエージェントがインストールされています。Device Managerエージェントをダウングレードすることはできません。
要因
新しいバージョンのDevice Managerエージェントがインストールされている環境で，古いバージョンのDevice Managerエージェントをインストールしようとしました。
対処
対処の必要はありません。

KAIC25172-E
JVMでエラーが発生したためインストール または アンインストールを中断しました。
要因
前提パッチが適用されていないおそれがあります。
UNIXの場合，Device Managerエージェントが使用するプロパティファイルに設定しているJavaの情報が正しくないおそれがあります。
対処

前提パッチが適用されているかどうかを確認してください。前提パッチについては，Device Managerエージェントのマニュアルを参照してください。

UNIXの場合，プロパティファイルに設定しているJavaの情報が正しいかどうか確認してください。

設定しているJavaの情報が正しくないときは，Device Managerエージェントが使用するJavaをプロパティファイルに正しく設定したあと，Device Managerエージェントを再インストールしてください。
プロパティファイルについてはDevice Managerエージェントのマニュアルを参照してください。

KAIC25173-E
インストールまたはアンインストールを中止します。時間を置いて再度実行してください。
要因
Device Managerエージェントの動作中にインストールまたはアンインストールが実行されました。
対処
時間を置いて再度実行してください。

KAIC25174-E
This environment is a non-global zone. Installation in a non-global zone is not supported.
要因
グローバル・ゾーン以外でインストールを実行しようとしました。
対処
グローバル・ゾーンでインストールを実行してください。

KAIC25176-E
Device Managerエージェントのセットアップ処理の実行時に，予期しないエラーが発生しました。
要因
セットアッププログラムを実行できませんでした。
対処
保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC25177-E
不正なオプションを指定しています。＜指定オプション＞
要因
インストールコマンドまたはアンインストールコマンドに不正なオプションを指定しています。
対処
構文を見直し，オプションを正しく指定し直してから，再度インストールコマンドまたはアンインストールコマンドを実行してください。

KAIC25178-E
引数の数が誤っています。＜指定数＞
要因
インストールコマンドまたはアンインストールコマンドの引数の数が誤っています。
対処
構文を見直し，引数を正しく指定し直してから，再度インストールコマンドまたはアンインストールコマンドを実行してください。

KAIC25179-E
Device Managerエージェントのインストールパスを取得できません。
要因
Device Managerエージェントのインストールパスを取得できませんでした。
対処
保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC25181-E
Protection Managerのインストールに失敗しました。
要因
Protection Managerのファイルコピーでエラーが発生しました。
対処
hptmguiinst.exeまたはhptmguiinst.shを実行し，出力されたエラーメッセージの内容に基づき対策を行ってください。

KAIC25183-E
The user is not the root user.
要因
インストールを実行したユーザーがrootユーザーではありません。
対処
rootユーザーでインストールを実行してください。

KAIC25184-E
Device Managerエージェントのインストールに必要なファイルが不足しています。
要因
インストールの実行に必要なファイルが足りません。
対処
インストールメディアが壊れているおそれがあります。再度インストールメディアを入手し，インストールを実行してください。

KAIC25185-E
No usable JDK or JRE exists. Install a JDK or JRE, and then retry the operation.
要因
前提となるJavaがシステムにインストールされていません。
対処
前提となるJavaをインストールしたあとに，再実行してください。

KAIC25186-E
ユーザーグループ権限が管理者権限ではありません。
要因
ユーザーグループの権限が管理者権限ではありません。
対処
管理者権限を持つユーザーで実行してください。

KAIC25188-E
Device Managerエージェントのインストール処理で継続できないエラーが発生しました。
インストールを中止します。
要因
次の要因が考えられます。

Device Managerエージェントのインストールファイルが作業ディレクトリにコピーできない。

Device Managerエージェントのインストールファイルが作業ディレクトリから削除できない。

対処
保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC25189-E
Device Managerエージェントのインストールは完了しませんでした。
要因
Device Managerエージェントのインストールに失敗しました。
次の要因が考えられます。

過去のDevice ManagerエージェントまたはDynamic Link Managerのインストール情報が残っている。

指定したインストール先の容量が不足している。

ユーザーグループの権限が管理者権限ではない。

サポートされないOSへインストールしようとしたためインストール処理を中止しました。

対処
次のことを確認したあとにインストールを再実行してください。

Device ManagerエージェントまたはDynamic Link Managerがインストールされているマシンの[プログラムの追加と削除]に[HBase Agent]が二つ表示されていること。 または，Device ManagerエージェントとDynamic Link Managerの両方をアンインストールしたマシンの[プログラムの追加と削除]に[HBase Agent]が表示されていること。
これらの場合は，hbsa_utilコマンドを実行して，Device Managerエージェントのレジストリーとファイルを削除してください。
hbsa_utilコマンドの詳細は，「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

インストール先に指定するディスク上に十分な空き容量があること。

実行するユーザーに管理者権限があること。

サポートOSのバージョンとCPU（詳細はソフトウェア添付資料を参照）。

KAIC25190-E
Device Managerエージェントのインストールは完了しましたが，Device Managerエージェントまたは一部の関連プログラムの設定が正常に完了しませんでした。
設定が正常に完了しなかった関連プログラムを使用する場合は，Device Managerエージェントのインストールを再実行してください。
設定が正常に完了しなかった関連プログラムを使用しない場合は，対処の必要はありません。
要因
次の要因が考えられます。

Device Managerエージェント機能のセットアップに失敗した。

Protection Manager連携機能のセットアップに失敗した。

Dynamic Link Manager連携機能のセットアップに失敗した。

Device Managerエージェントのサービス（HBsA Service）のアカウント設定に失敗した。

Global Link Managerエージェントのインストールに失敗した。

対処
設定が正常に完了しなかった関連プログラムを使用する場合は，Device Managerエージェントのインストールを再実行してください。
設定が正常に完了しなかった関連プログラムを使用しない場合は，対処の必要はありません。

KAIC25193-E
The execute permission for the installation files could not be changed.
要因
インストーラーファイルの実行権限を変更できませんでした。
対処
インストーラーファイルを書き込みできる場所に配置してください。

KAIC25194-E
An attempt to open the '＜HDVMAgent_conf file name＞' file has FAILED.
要因
HDVMAgent.confのオープンに失敗しました。
対処
インストーラーのディレクトリにHDVMAgent.confが見つかりません。ファイルの存在を確認し，再度インストールしてください。

KAIC25197-E
The format of line %d in the '＜HDVMAgent_conf file name＞' is invalid.
要因
HDVMAgent.confのフォーマットが不正です。
対処
HDVMAgent.confが壊れているおそれがあります。ファイルの状態を確認し，再度インストールしてください。

KAIC25198-E
A property in the '＜HDVMAgent_conf file name＞' has been incorrectly specified(line %d).
要因
HDVMAgent.confのプロパティの指定に誤りがあります。
対処
HDVMAgent.confが壊れているおそれがあります。ファイルの状態を確認し，再度インストールしてください。

KAIC25208-E
Setup of the Device Manager agent has FAILED.
要因
セットアッププログラムを実行できませんでした。
対処
後続のメッセージ（KAIC25029-I，KAIC25033-I）に従ってください。

KAIC25211-E
Device Managerエージェントが実行中のためインストールまたはアンインストールを中断します。
少し時間を置いてから再度実行してください。
要因
サービスの停止に失敗しました。
対処
少し時間を置いてから再度実行してください。

KAIC25401-E
バージョン情報の取得に失敗しました。
要因
要因は，次のどれかです。

インストールパスの取得に失敗した。

＜Device Managerエージェントインストールディレクトリ＞¥mod¥hdvm¥alet.xmlが存在しない。

＜Device Managerエージェントインストールディレクトリ＞¥mod¥hdvm¥alet.xmlの記載内容が不正。

対処
Device Managerエージェントを再インストールしてください。

KAIC28201-W
指定されたホスト名からIPアドレスを解決できませんでした。
要因
ホスト名からIPアドレスが解決できませんでした。
対処

入力値が誤っていないか確認してください。

hostsファイルにホスト名が定義されているか確認してください。

IPv6アドレスを指定する場合はserver.agent.JRE.locationを設定する必要があります。設定されていることを確認してください。

KAIC28202-W
サーバとの接続に失敗しました。(詳細 = "ネットワーク状態およびDevice Managerサーバが起動していることを確認してください")
要因
サーバに接続できませんでした。次の要因が考えられます。

IPアドレスまたはホスト名が誤っている。

ファイアウォールによって接続が妨げられている。

Device Managerサーバが起動していない。

Device Managerサーバがインストールされていない。

IPv6を使用する場合の設定をしていない。

対処

入力値が誤っていないか確認してください。

ホスト側およびサーバ側それぞれのマシンについてファイアウォール設定を確認してください。

ホストとサーバの間にファイアウォールを構築している場合は設定を確認してください。

あとからDevice Managerサーバをインストールする場合は，確認画面で[いいえ]を選択して設定を続行してください。

IPv6アドレスを指定する場合はserver.agent.JRE.locationを設定する必要があります。設定されていることを確認してください。

KAIC28203-W
サーバとの接続に失敗しました。(詳細 = "ユーザIDまたはパスワードが認証されませんでした")
要因
ユーザIDまたはパスワードがサーバに認証されませんでした。
対処
入力値が誤っていないか確認してください。

KAIC28204-W
サーバとの接続に失敗しました。(詳細 = "Device Managerサーバから正常なレスポンスを受信できませんでした")
要因
サーバに接続できませんでした。次の要因が考えられます。

IPアドレスまたはホスト名が誤っている。

IPv6を使用する場合の設定をしていない。

Device Managerサーバが起動途中である。

対処

入力値が誤っていないか確認してください。

IPv6アドレスを指定する場合はserver.agent.JRE.locationを設定する必要があります。設定されていることを確認してください。

Device Managerサーバの起動状態を確認してください。起動途中である場合は，少し時間を置いてから再実行してください。

KAIC28205-W
(Windows)
指定ドライブにRAID Managerがインストールされていません。
(UNIX)
指定ディレクトリにRAID Managerがインストールされていません。
要因
(Windows)
指定されたドライブの直下にRAID Managerがインストールされていません。(指定ドライブ:¥HORCM)
(UNIX)
指定されたディレクトリにRAID Managerがインストールされていません。
対処
あとからRAID Managerをインストールする場合は，確認画面で[いいえ]を選択して設定を続行してください。
(Windows)
指定ドライブにRAID Managerがインストールされているか確認してください。
(UNIX)
RAID Managerのインストール先ディレクトリを確認してください。

KAIC28305-E
指定されたIPアドレスまたはホスト名の値が不正です。
要因
入力内容に誤りがあります。
対処
正しい値を再入力してください。

KAIC28306-E
指定されたポート番号の値が不正です。
要因
入力内容に誤りがあります。
対処
正しい値を再入力してください。

KAIC28307-E
指定されたユーザIDの値が不正です。
要因
入力内容に誤りがあります。
対処
正しい値を再入力してください。

KAIC28308-E
指定されたパスワードの値が不正です。
要因
入力内容に誤りがあります。
対処
正しい値を再入力してください。

KAIC28309-E
IPアドレスまたはホスト名に使用できない文字が含まれています。
正しい値を再入力してください。使用できる文字についてはDevice Managerエージェントのマニュアルを参照してください。
要因
使用できない文字が入力されました。
対処
正しい値を再入力してください。

KAIC28310-E
ユーザIDに使用できない文字が含まれています。
正しい値を再入力してください。使用できる文字についてはDevice Managerエージェントのマニュアルを参照してください。
要因
使用できない文字が入力されました。
対処
正しい値を再入力してください。

KAIC28311-E
パスワードには使用できない文字が含まれています。
正しい値を再入力してください。使用できる文字についてはDevice Managerエージェントのマニュアルを参照してください。
要因
使用できない文字が入力されました。
対処
正しい値を再入力してください。

KAIC28312-E
サーバ情報の設定中に予期しないエラーが発生しました。
サーバ情報を設定できません。
要因
サーバ情報を設定できませんでした。次の要因が考えられます。

インストールに失敗した。

子プロセス（サーバ情報設定）の生成に失敗した。

対処
保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC28313-E
サーバ情報の設定中にI/Oエラーが発生しました。
サーバ情報を設定できません。
要因
サーバ情報を設定できませんでした。次の要因が考えられます。

server.propertiesファイルがない。

server.propertiesファイルが書き込み不可である。

ディスク上に十分な空き容量がない。

対処

server.propertiesファイルがあることを確認し，書き込む権限があるかどうかを確認してください。

ディスク上に十分な空き容量があることを確認してください。

KAIC28314-E
HiScanコマンドの実行周期の設定中に予期しないエラーが発生しました。
HiScanコマンドの実行周期を設定できません。
要因
HiScanコマンドの実行周期を設定できませんでした。次の要因が考えられます。

インストールに失敗した。

子プロセス（HiScanコマンドの実行周期設定）の生成に失敗した。

対処
保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC28315-E
HiScanコマンドの実行周期の設定中にI/Oエラーが発生しました。
HiScanコマンドの実行周期を設定できません。
要因
HiScanコマンドの実行周期を設定できませんでした。次の要因が考えられます。

下記に示すディレクトリにファイルがない。

下記に示すディレクトリのファイルが書き込み不可である。

ディスク上に十分な空き容量がない。

crontabファイルへの書き込みに失敗している。

(Windows)
＜Device Managerエージェントインストールディレクトリ＞¥mod¥hdvm¥config
(AIX以外のUNIX)
/opt/HDVM/HBaseAgent/mod/hdvm/config
(AIX)
/usr/HDVM/HBaseAgent/mod/hdvm/config
対処

次に示すフォルダまたはディレクトリにファイルがあることと，書き込み権限があることを確認してください。
(Windows)
＜Device Managerエージェントインストールフォルダ＞¥mod¥hdvm¥config
(AIX以外のUNIX)
/opt/HDVM/HBaseAgent/mod/hdvm/config
(AIX)
/usr/HDVM/HBaseAgent/mod/hdvm/config

ディスク上に十分な空き容量があることを確認してください。

UNIXの場合はcrontabコマンド，Windowsの場合はschtasksコマンド(Windows Server 2008以前の場合はatコマンド)が使用できることを確認してください。

KAIC28316-E
RAID Manager情報の設定中に予期しないエラーが発生しました。
RAID Manager情報を設定できません。
要因
RAID Manager情報を設定できませんでした。次の要因が考えられます。

インストールに失敗した。

子プロセス（RAID Manager情報設定）の生成に失敗した。

対処
保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC28317-E
RAID Manager情報の設定中にI/Oエラーが発生しました。
RAID Manager情報を設定できません。
要因
RAID Manager情報を設定できませんでした。次の要因が考えられます。

server.propertiesファイルがない。

server.propertiesファイルが書き込み不可である。

ディスク上に十分な空き容量がない。

対処

server.propertiesファイルがあることを確認し，書き込む権限があるかどうかを確認してください。

ディスク上に十分な空き容量があることを確認してください。

KAIC28318-E
Device Managerエージェントのセットアップ処理で継続できないエラーが発生しました。
セットアップ処理を中止します。
要因
次のどちらかの要因によって，環境不正エラーが発生しました。

Device Managerエージェントがインストールされていない。

Device Manageエージェントのインストールディレクトリの取得に失敗した。

対処
保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC28319-E
IPアドレスにサイトローカルアドレス，またはリンクローカルアドレスが指定されています。
IPv6アドレスを使用する場合は，グローバルアドレスを指定してください。
要因
IPアドレスにサイトローカルアドレス，またはリンクローカルアドレスが指定されています。
対処
グローバルアドレスを指定してください。

KAIC28353-E
アドオンモジュールが動作中のため，処理を中止します。
要因
アドオンモジュールが処理実行中のため，HBsAサービスを停止できませんでした。
対処
アドオンモジュールの処理が完了してから再度実行してください。

KAIC28615-W
定義されている以下のコマンドデバイスはホストで認識されていません。
要因
perf_cmddev.propertiesファイルに定義されているコマンドデバイスは，ホストで認識されていません。
対処

コマンドデバイスの記述が誤っていないか確認してください。

ストレージ装置との接続状態を確認してください。

KAIC28616-W
ホストで認識されている以下のコマンドデバイスが，コマンドデバイス情報に定義されていません。
要因
ホストで認識されているコマンドデバイスの情報が，perf_cmddev.propertiesファイルに定義されていません。
対処

・コマンドデバイスの記述を追加してください。

・perf_findcmddev writeコマンドを使用して，perf_cmddev.propertiesファイルを更新してください。

KAIC28615-W
定義されている以下のコマンドデバイスはホストで認識されていません。
要因
perf_cmddev.propertiesファイルに定義されているコマンドデバイスは，ホストで認識されていません。
対処

コマンドデバイスの記述が誤っていないか確認してください。

ストレージ装置との接続状態を確認してください。

KAIC28616-W
ホストで認識されている以下のコマンドデバイスが，コマンドデバイス情報に定義されていません。
要因
ホストで認識されているコマンドデバイスの情報が，perf_cmddev.propertiesファイルに定義されていません。
対処

コマンドデバイスの記述を追加してください。

perf_findcmddev writeコマンドを使用して，perf_cmddev.propertiesファイルを更新してください。

KAIC28804-E
設定ファイルにコマンドデバイスが一つも定義されていません。
要因
設定ファイルにコマンドデバイスが一つも定義されていません。
対処
perf_findcmddevコマンドを利用してコマンドデバイスを定義してください。

KAIC28805-E
設定ファイル読み込み中にI/Oエラーが発生しました。
要因
perf_cmddev.propertiesファイルの読み込み中にI/Oエラーが発生しました。
対処
次のことを確認してください。

ファイルが存在すること。

ファイルに対して読み取りアクセスができること。

ファイルが存在しない場合はperf_findcmddevコマンドを利用してperf_cmddev.propertiesファイルを作成してください。

KAIC28807-E
RMLIBからHandleが取得できないため処理を中断しました。
要因
処理中にRMLIB APIが利用できなくなりました。
対処
しばらくしてから再実行してください。
頻繁に発生する場合は障害情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC28809-E
perf_cmddev.propertiesファイルがありません。
要因
perf_cmddev.propertiesファイルが見つかりません。
対処
perf_cmddev.propertiesファイルが存在し，正常であることを確認してください。

KAIC28810-E
I/Oエラーが発生しました。＜ファイル名＞ errno[＜エラーコード＞] msg[＜エラーメッセージ＞]
要因
ファイルI/Oエラーが発生しました。エラーメッセージの内容を確認してください。また以下の要因が考えられます。

perf_cmddev.propertiesファイルが書き込み不可である。

ディスク上に十分な空き容量がない。

書き込み指定したファイルのディレクトリが存在しない。

対処

perf_cmddev.propertiesファイルがあることを確認し，書き込む権限があるかどうかを確認してください。

ディスク上に十分な空き容量があることを確認してください。

書き込み指定したファイルのディレクトリが存在することを確認してください。

4.4 KAIC30000～KAIC39999

Device Managerに関するトレースメッセージ（KAIC30000～KAIC39999）を次の表に示します。

表4-4 KAIC30000～KAIC39999：Device Managerに関するトレースメッセージ

メッセージID | メッセージテキスト | 説明
KAIC30004-I | Device Manager Serverを開始しました。 | 対処の必要はありません。
KAIC30005-I | Device Manager Serverを停止しました。 | 対処の必要はありません。
KAIC30017-I | Device Manager Serverをセキュアモードで開始しました。(Cipher Suites="＜Cipher Suites＞") | 対処の必要はありません。
KAIC32006-I | Device Manager HiKeyToolを開始しました。 | 対処の必要はありません。
KAIC32007-I | Device Manager HiKeyToolを停止しました。 | 対処の必要はありません。
KAIC32101-I | Device Manager ＜クライアント名＞を開始しました。 | 対処の必要はありません。
KAIC32102-I | Device Manager ＜クライアント名＞を終了しました。 | 対処の必要はありません。
KAIC33020-W | データベース情報から不整合が検出されました。データベースは初期化されます。 | 対処の必要はありません。
KAIC33025-W | データベース情報から不整合が検出されました。データベースをバックアップから復元してください。 | 対処の必要はありません。
KAIC33026-I | データベースを初期化します。 | 対処の必要はありません。
KAIC35435-I | "＜ライブラリ名＞"のバージョンは"＜バージョン＞(＜追加情報＞)"です。 | 対処の必要はありません。
KAIC35436-W | "＜ライブラリ名＞"のバージョンの取得に失敗しました（エラーコード"＜エラーコード＞"）。 | 対処の必要はありません。
KAIC39004-I | CIM-WBEM Serviceを開始しました。 | 対処の必要はありません。
KAIC39005-I | CIM-WBEM Serviceを停止しました。 | 対処の必要はありません。

4.5 KAIC40000～KAIC49999

Device Manager CLIEXに関するメッセージ（KAIC40000～KAIC49999）を次の表に示します。

表4-5 KAIC40000～KAIC49999：Device Manager CLIEXのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KAIC40001-E
An unknown failure occurred in the target storage array.
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC40002-E
The command device has failed. ＜command device error message＞
RAID Managerのマニュアルを参照してください。

KAIC40003-E～KAIC40699-E
RAID Manager error message
Device Manager CLIEX の障害対策とRAID Managerのマニュアルを参照してください。

KAIC41000-E
An internal error occurred. (file = "＜file name＞", line = "＜line number＞").
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC41001-E
Memory allocation error. Out of memory.
Device Manager CLIEXの実行に必要なメモリーが不足しているおそれがあります。
システムでメモリーが不足していないか確認してください。エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC41002-E
This command has not been supported for the target storage array.
ストレージサブシステムの指定を見直してください。

KAIC41003-E
An attempt to load the command device has failed.
ホストがコマンドデバイスを正しく認識していることを確認してください。

KAIC41004-E
An attempt to acquire the device information has failed. (device special file: "＜device file name＞") Check the status of the device associated with the device special file.
デバイススペシャルファイルと関連づいた装置の状態を確認してください。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC42000-E
The storage-array parameter must be one of the following: "-c", "--cmddev", "-a", or "--array"
ストレージサブシステムの指定を見直してください。

KAIC42001-E
The storage-array parameter must be one of the following: "-c", "--cmddev", "-a", or "--array"
ストレージサブシステムの指定を見直してください。

KAIC42002-E
The specified storage array name "＜alias name＞" is invalid. Check the property file.
プロパティファイルの記述を確認し，ストレージサブシステム名を見直してください。

KAIC42003-E
A command argument is missing or invalid.
コマンドの指定を見直してください。

KAIC42004-E
The command must contain only one of the following: ＜command list＞
コマンドの指定を見直してください。

KAIC42005-E
The value "＜parameter value＞" for the parameter "＜parameter name＞" is invalid.
パラメーターの指定を見直してください。

KAIC42006-E
The value for the parameter "＜parameter name＞" must be between ＜minimum value＞ and ＜maximum value＞.
パラメーターの指定を見直してください。

KAIC42007-E
The parameter "＜parameter name＞" is required.
パラメーターの指定を見直してください。

KAIC42008-E
The parameter "＜parameter identifier or parameter name＞" is invalid.
パラメーターの指定を見直してください。

KAIC42009-E
The parameter must be either "＜parameter name＞" or "＜parameter name＞".
パラメーターの指定を見直してください。

KAIC42010-E
The LUN "＜path LUN＞" has already been assigned to a LUN group or is not assigned to this port.
ストレージサブシステムの情報を取得し，パラメーターの指定を確認してください。

KAIC42011-E
The specified LDEV "＜device number＞" is invalid.
ストレージサブシステムの情報を取得し，パラメーターの指定を確認してください。

KAIC42012-E
The specified LDEV "＜device number＞" is part of the LU joined by the LUSE.
パラメーターの指定を見直してください。

KAIC42013-E
The LU "＜device number＞" is not assigned to the port "＜port number＞".
ストレージサブシステムの情報を取得し，パラメーターの指定を確認してください。

KAIC42014-E
The LUN "＜path LUN＞" is already being used.
LUNの指定を見直してください。

KAIC42015-E
To perform this operation, "LUNSecurity=On" must be set for the port.
指定ポートのセキュリティスイッチをON にしてから再実行してください。

KAIC42016-E
The LU "＜device number＞" is already assigned to this port.
ストレージサブシステムの情報を取得し，パラメーターの指定を確認してください。

KAIC42017-E
The LU "＜device number＞" is not assigned to "＜port-number＞ - ＜host storage domain ID＞" (port - HostStorageDomain).
ストレージサブシステムの情報を取得し，パラメーターの指定を確認してください。

KAIC42018-E
The LUN "＜path LUN＞" is not assigned to the LUN group "＜LUN group ID＞".
ストレージサブシステムの情報を取得し，パラメーターの指定を確認してください。

KAIC42019-E
The host storage domain "＜host storage domain ID＞" already exists on this port.
ストレージサブシステムの情報を取得し，パラメーターの指定を確認してください。

KAIC42020-E
The WWN "＜WWN＞" has not been registered in "＜LUNGroup or HSDOMAIN＞": "＜LUN group ID or host storage domain ID＞".
ストレージサブシステムの情報を取得し，パラメーターの指定を確認してください。

KAIC42021-E
The WWN "＜WWN＞" has already been defined in the host storage domain "＜host storage domain ID＞".
ストレージサブシステムの情報を取得し，パラメーターの指定を確認してください。

KAIC42022-E
The maximum LUN number ("＜maximum value＞") on the port has been reached.
パラメーターの指定を見直してください。

KAIC42023-E
The host storage domain "＜host storage domain ID＞" has not been defined for the port "＜port number＞".
ホストストレージドメインを確認してください。

KAIC42024-E
The LU "＜path LUN＞" has already been assigned to a port.
ストレージサブシステムの情報を取得し，パラメーターの指定を確認してください。

KAIC42025-E
＜target volume＞ is not available for this operation.
ボリュームの指定を見直してください。

KAIC42026-E
The usual volume and the V-VOL can not be specified together.
ボリュームの指定を見直してください。

KAIC42027-E
At least one LUN is necessary for the pair volume.
LUNの指定を見直してください。

KAIC42028-E
Duplicated value "＜parameter value＞" for ＜parameter name＞ is specified.
パラメーターの指定を見直してください。

KAIC42029-E
The LU "＜device number＞" is already assigned to this host storage domain.
ストレージサブシステムの情報を取得し，パラメーターの指定を確認してください。

KAIC42030-E
ARRAY: "＜array name＞" is not attached this host or doesn't have valid CMDDEV.
ホストがコマンドデバイスを正しく認識していることを確認してください。

KAIC42031-E
The Command Device (devNum="＜device number＞", devFile="＜device file name＞") is not attached this host. Or, the storage array that has the Command Device is not supported. Revise devFile or devNum in the property file.
ホストがコマンドデバイスを正しく認識していることを確認してください。
またコマンドデバイスが，Device Manager CLIEXがサポートするストレージサブシステムのコマンドデバイスであることを確認してください。

KAIC42100-E
Permission denied with the Virtual Partition Manager, "＜parameter name＞": "＜parameter value＞".
パラメーターの指定を見直してください。

KAIC42996-E
Device Manager CLIEX cannot be started because the installation directory in the registry is invalid. Re-install Device Manager CLIEX. If this problem cannot be solved, contact the Support Center.
この問題を解決できないときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC42997-E
Device Manager CLIEX cannot be started because a registry entry is invalid. Re-install Device Manager CLIEX. If this problem cannot be solved, contact the Support Center.
この問題を解決できないときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC42998-E
Device Manager CLIEX cannot be started because the registry key is invalid. Re-install Device Manager CLIEX. If this problem cannot be solved, contact the Support Center.
この問題を解決できないときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC42999-E
The specified value "＜specified value＞" does not exist on the target "＜target element＞".
パラメーターの指定を見直してください。

KAIC43300-E
An attempt to load "＜file name＞" has failed.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC43301-E
The filename cannot contain any directories.
プロパティファイルの指定を見直してください。

KAIC43302-E
The file "＜file name＞" cannot be loaded.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC43303-E
The file cannot be opened. ("＜file name＞")
プロパティファイルの指定を見直してください。
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC43500-E
There are too many or too few elements in the message file. (file = "＜file name＞", line = "＜line number＞", string = "＜line string＞")
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC43502-E
The log level in the message file is invalid. (file = "＜file name＞", line = "＜line number＞", string = "＜line string＞")
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC43503-E
The message ID in the message file is invalid. (file = "＜file name＞", line = "＜line number＞", string = "＜line string＞")
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC43504-E
A definition is duplicated in the message file. (file = "＜file name＞", line = "＜line number＞", string = "＜line string＞")
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC43505-E
The number of sections in the message file is invalid. (file = "＜file name＞", line = "＜line number＞", string = "＜line string＞")
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC43506-E
The message file "＜file name＞" is missing the message "＜message ID＞".
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC43550-E
The file cannot be opened. ("＜file name＞")
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC43551-E
The file cannot be written to. ("＜file name＞")
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC43552-E
An attempt to open the event log has failed. Check the event log settings or change the Device Manager CLIEX settings so that event logs are not output to the event log.
イベントログの設定を見直してください。

KAIC43553-E
An attempt to output to the event log has failed. Check the event log settings or change the Device Manager CLIEX settings so that event logs are not output to the event log.
イベントログの設定を見直してください。

KAIC43554-E
An attempt to close the event log has failed. Check the event log settings or change the Device Manager CLIEX settings so that event logs are not output to the event log.
イベントログの設定を見直してください。

KAIC44300-E
The XML is invalid. (file = "＜file name＞", line = "＜line number＞", column = "＜column number＞", "＜message＞")
プロパティファイルの記述を確認してください。

KAIC44301-E
The XML is not well formed. (file = "＜file name＞", line = "＜line number＞", column = "＜column number＞", "＜message＞")
プロパティファイルの記述を確認してください。

KAIC44302-E
An error occurred during XML parser initialization. (file = "＜file name＞")
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC44303-E
An error occurred during parsing. ("＜error message＞")
プロパティファイルの記述を確認してください。

KAIC44304-E
A DOM error occurred during parsing. ("＜error message＞")
プロパティファイルの記述を確認してください。

KAIC44305-E
An error occurred during parsing. ("＜error message＞")
プロパティファイルの記述を確認してください。

KAIC44306-E
An error occurred during XML processing. ("＜error message＞")
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC44400-E
An error occurred while parsing "＜file name＞". This file does not conform to the DTD.
プロパティファイルの記述を確認してください。

4.6 KAIC60000～KAIC69999

Device Managerに関するトレースメッセージ（KAIC60000～KAIC69999）を次の表に示します。

表4-6 KAIC60000～KAIC69999：Device Managerに関するトレースメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KAIC60000-E
内部エラーが発生しました。指定した＜パラメータ名＞はデータベースから削除されています。
指定したリソース種別を見直したあと，再度操作してください。

KAIC60001-E
内部エラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC60002-E
Device Managerサーバとの通信に失敗しました。以下の要因が考えられます。(1)Device Managerサーバのサービスが初期起動中である。(2)Device Managerサーバのサービスが停止しているか，または再起動した。
次の対処をしてください。

Device Managerサーバのサービスが初期起動中の場合：

時間を空けて再度操作してください。

Device Managerサーバのサービスが停止またはDevice Managerサーバのサービスだけを再起動した場合：

共通コンポーネントおよび関連するサービスを再起動したあと，再度操作してください。

同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC60012-E
このストレージシステムでは＜機能名＞の操作をサポートしていません。
ストレージシステムの指定を見直したあと，再度実行してください。

KAIC60013-E
予期しないエラーが発生しました。(保守情報:＜保守情報＞)
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC60014-E
"＜名称＞"は無効です。"＜最大文字列長＞"以下にする必要があります。
"＜名称＞"は"＜最大文字列長＞"以下で入力してください。

KAIC60015-E
"＜名称＞"が不正です。次の文字を用いて指定してください。"＜入力可能文字＞"
"＜名称＞"は"＜入力可能文字＞"を用いて入力してください。

KAIC61000-E
データベースへのアクセス中に予期しないエラーが発生しました。(保守情報:＜保守情報＞)
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC61001-E
一時的な競合が発生しているため，データベースの更新に失敗しました。(保守情報:＜保守情報＞)
しばらくしてから，再度操作を実行してください。同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC61002-E
データベースが閉塞しました。
サーバ管理者に連絡してください。

KAIC61501-E
一時的な競合が発生しているため，データベースの更新に失敗しました。(保守情報:＜保守情報＞)
しばらくしてから，再度操作を実行してください。同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC62001-E
一時的な競合が発生しているため，データベースの更新に失敗しました。(保守情報:＜保守情報＞)
しばらくしてから，再度操作を実行してください。同じエラーが発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC63500-W
一部のストレージシステムのデータ収集を省略しました。(収集済みの数: ＜データ収集済みのストレージシステム数＞，省略した数: ＜データ収集を省略したストレージシステムの数＞)
各ストレージシステムに関する詳細メッセージを参照してください。

KAIC63501-E
ストレージシステムのデータ収集に失敗しました。(収集済みの数: ＜データ収集済みのストレージシステム数＞，失敗した数: ＜データ収集に失敗したストレージシステム数＞，省略した数: ＜データ収集を省略したストレージシステム数＞)
各ストレージシステムに関する詳細メッセージを参照してください。

KAIC63502-W
一部のホストのデータ収集を省略しました。(収集済みの数: ＜データ収集済みのホスト数＞，省略した数: ＜データ収集を省略したホスト数＞)
各ホストに関する詳細メッセージを参照してください。

KAIC63503-E
ホストのデータ収集に失敗しました。(収集済みの数: ＜データ収集済みのホスト数＞，失敗した数: ＜データ収集に失敗したホスト数＞，省略した数: ＜データ収集を省略したホスト数＞)
各ホストに関する詳細メッセージを参照してください。

KAIC63504-E
タスクの操作に失敗しました。指定したタスクの状態ではこの操作を実行できません。(タスク名 = ＜タスク名＞)
タスクの状態を見直したあと，再度操作してください

KAIC63513-E
データベースでエラーが発生しました。タスクを停止できません。(タスク名: ＜タスク名＞)
サーバ管理者にデータベースの回復を依頼したあと，Device Managerサービスを再起動してください。エラーが繰り返し発生する場合は，障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC63514-E
予期しないエラーが発生しました。タスクを停止できません。(タスク名: ＜タスク名＞)
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIC63515-E
Device Managerサービスが停止されたため，実行中のタスクを停止しました。(タスク名: ＜タスク名＞) タスクの実行結果を確認してください。
タスクの実行結果を確認してください。タスクが正常に完了していない場合は，タスクを再実行してください。

KAIC63516-E
データベースがリストアされたため，処理中および処理予定のタスクを停止しました。ストレージシステムの情報を更新したあと，ストレージシステムの構成を確認してください。
ストレージシステムの情報を更新したあと，ストレージシステムの構成を確認してください。

KAIC63517-E
Device Managerサービスが停止されたため，処理中のタスクを停止しました。対象リソースの情報を更新したあと，対象リソースの構成を確認してください。
ストレージシステムの情報を更新したあと，ストレージシステムの構成を確認してください。

KAIC64001-W
指定したIPアドレス"＜IPアドレス＞"はすでに使用されているため，登録できませんでした。
IPアドレスの指定を見直してください。

KAIC64002-W
ホスト"＜ホスト名＞"のIPアドレス"＜IPアドレス＞"を削除しました。
-

KAIC64003-W
指定したWWN"＜WWN＞"はすでに使用されているため，登録できませんでした。
WWNの指定を見直してください。

KAIC64004-W
ホスト"＜ホスト名＞"のWWN"＜WWN＞"を削除しました。
-

KAIC64005-W
指定したiSCSIName"＜iSCSIName＞"はすでに使用されているため，登録できませんでした。
iSCSINameの指定を見直してください。

KAIC64006-W
ホスト"＜ホスト名＞"のiSCSIName"＜iSCSIName＞"を削除しました。
-

KAIC64501-W
ストレージシステムからメッセージが出力されました。（エラーコード1="＜エラーコード1＞"，エラーコード2="＜エラーコード2＞"，メッセージ="＜メッセージ＞"）
このマニュアルから，該当するストレージシステムのエラーメッセージおよび対処を参照し，それに従ってください。

KAIC65000-E
指定した＜リソース種別＞はすでに使用されているか，または予約されています。
使用していないリソース，または予約されていないリソースを指定したあと，再度操作してください。

KAIC65001-E
指定した＜リソース名＞のリソース名またはリソース番号(＜リソース識別子の値＞)はすでに使用されているか，または予約されています。
指定したリソース名またはリソース番号を見直したあと，再度操作してください。

KAIC65002-E
指定したWWN "＜WWN＞"は同一ポート(port ID = "＜ポートID＞", port name = "＜ポート名＞" )の中ですでに使用されているか，または予約されています。
使用していないWWN，または予約されていないWWNを指定して，再度操作してください。

KAIC65003-E
予約したリソースに対する操作が完了していないため，予約の解除に失敗しました。
予約したリソースは，ほかの操作による処理が実行中です。この処理が終了してから再度操作してください。

KAIC65505-E
セッションが無効です。ログインし直してください。
ログインし直してください。

KAIC69010-E
例外が発生しました。(メッセージ: ＜メッセージ＞，スタックトレース: ＜スタックトレース＞)
-

4.7 KAIC70000～KAIC79999

Device Manager GUIに関するメッセージ（KAIC70000～KAIC79999）を次の表に示します。

表4-7 KAIC70000～KAIC79999：Device Manager GUIのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KAIC70000-E
性能情報を更新できませんでした。(保守情報: ＜メッセージ＞)保守情報を基に問題を解決したあと，性能情報の更新を再度実行してください。
要因
-
対処
保守情報を基に問題を解決したあと，性能情報の更新を再度実行してください。

KAIC70001-E
選択したコピーグループがありません。コピーグループが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了したあと，コピーグループ一覧を再度表示し，コピーグループを選択し直してください。
要因
コピーグループが削除されたおそれがあります。
対処
いったん操作を終了したあと，コピーグループ一覧を再度表示し，コピーグループを選択し直してください。

KAIC70002-E
＜指定できるコピーグループの個数＞個より多くのコピーグループを同時に指定できません。コピーグループは＜指定できるコピーグループの個数＞個以下にしてください。
要因
-
対処
コピーグループは＜指定できるコピーグループの個数＞個以下にしてください。

KAIC70003-E
操作に必要な権限がありません。All ResourcesにModify権限があるユーザーで操作してください。
要因
-
対処
All ResourcesにModify権限があるユーザーで操作してください。

KAIC70004-E
選択したコピーグループにコピーペアがありません。コピーペアを作成後，性能情報の更新を[コピーグループ構成情報も更新する]にチェックを入れて実行したあと，再度実行してください。
要因
-
対処
コピーペアを作成後，性能情報の更新を[コピーグループ構成情報も更新する]にチェックを入れて実行したあと，再度実行してください。

KAIC70005-E
C/Tデルタ値が取得できていないため分析できません。Replication Managerのリフレッシュ設定を見直し，Device Managerエージェントからの情報を収集しているか確認してください。Replication Managerとの通信設定を確認の上，性能情報を更新してください。
要因
-
対処
Replication Managerのリフレッシュ設定を見直し，Device Managerエージェントからの情報を収集しているか確認してください。Replication Managerとの通信設定を確認の上，性能情報を更新してください。

KAIC70006-E
選択したコピーグループのコピータイプがURではありません。コピーペアの状態を確認してください。コピーペアがSimplex状態の場合，コピーペアを作成後，性能情報の更新を[コピーグループ構成情報も更新する]にチェックを入れて実行したあと，再度実行してください。
要因
-
対処
コピーペアの状態を確認してください。コピーペアがSimplex状態の場合，コピーペアを作成後，性能情報の更新を[コピーグループ構成情報も更新する]にチェックを入れて実行したあと，再度実行してください。

KAIC70007-W
性能情報を更新できませんでした。(保守情報: ＜メッセージ＞)保守情報を基に問題を解決したあと，性能情報の更新を再度実行してください。
要因
-
対処
保守情報を基に問題を解決したあと，性能情報の更新を再度実行してください。

KAIC70008-W
レプリケーションタブで使用する情報が更新できませんでした。詳細: "＜詳細＞"レプリケーションタブを使用する場合は，詳細メッセージを確認し，そのメッセージの対処に従ってください。
要因
-
対処
レプリケーションタブを使用する場合は，詳細メッセージを確認し，そのメッセージの対処に従ってください。

KAIC70009-W
分析タブおよびレプリケーションタブで使用する情報が更新できませんでした。詳細: "＜詳細＞"分析タブまたはレプリケーションタブを使用する場合は，詳細メッセージを確認し，そのメッセージの対処に従ってください。
要因
-
対処
分析タブまたはレプリケーションタブを使用する場合は，詳細メッセージを確認し，そのメッセージの対処に従ってください。

KAIC70010-W
Tuning Managerから情報が取得されていません。Tuning Managerがストレージシステムを監視しているか確認したあと，性能情報の更新を実行してください。
要因
-
対処
Tuning Managerがストレージシステムを監視しているか確認したあと，性能情報の更新を実行してください。

KAIC70011-E
Tuning Managerからの情報を取得できませんでした。Tuning Managerの情報の取得に必要な設定を確認したあと，性能情報の更新を実行してください。
要因
-
対処
Tuning Managerの情報の取得に必要な設定を確認したあと，性能情報の更新を実行してください。

KAIC70012-E
Replication Managerからの情報を取得できませんでした。Replication Managerとの連携設定を確認したあと，性能情報の更新を実行してください。
要因
-
対処
Replication Managerとの連携設定を確認したあと，性能情報の更新を実行してください。

KAIC70013-W
これ以上メモを作成できません。メモの最大数は，分析対象ごとに＜メモ作成最大数＞枚です。メモを作成する場合は，不要なメモを削除してください。現在表示していないメトリックや期間を指定したグラフにメモを作成しているおそれがあります。
要因
-
対処
メモを作成する場合は，不要なメモを削除してください。現在表示していないメトリックや期間を指定したグラフにメモを作成しているおそれがあります。

KAIC71000-E
終了時刻に，開始時刻より前の時刻が指定されました。時刻の指定を見直してください。終了時刻は開始時刻よりあとの時刻を指定してください。
要因
-
対処
時刻の指定を見直してください。終了時刻は開始時刻よりあとの時刻を指定してください。

KAIC71001-E
＜指定可能な最も前の時刻＞より前の時刻が開始時刻として指定されました。現在から30日より前の時刻は指定できません。時刻の指定を見直してください。
要因
現在から30日より前の時刻は指定できません。
対処
時刻の指定を見直してください。

KAIC71002-E
＜指定可能な最も後の時刻＞よりあとの時刻が終了時刻として指定されました。現在よりあとの時刻は指定できません。時刻の指定を見直してください。終了時刻は開始時刻よりあとの時刻を指定してください。
要因
現在よりあとの時刻は指定できません。
対処
時刻の指定を見直してください。終了時刻は開始時刻よりあとの時刻を指定してください。

KAIC71003-E
＜指定可能な最も後の時刻＞より後の時刻が開始時刻として指定されました。現在よりあとの時刻は指定できません。時刻の指定を見直してください。
要因
現在よりあとの時刻は指定できません。
対処
時刻の指定を見直してください。

KAIC71004-E
＜指定可能な最も前の時刻＞より前の時刻が終了時刻として指定されました。現在から30日より前の時刻は指定できません。時刻の指定を見直してください。
要因
現在から30日より前の時刻は指定できません。
対処
時刻の指定を見直してください。

KAIC71005-I
設定できるチャートの最大数は＜設定可能なチャートの数＞です。新しいチャートを追加する場合は既存のチャートを削除してください。
要因
-
対処
新しいチャートを追加する場合は既存のチャートを削除してください。

KAIC71006-W
ネットワーク帯域が設定されていないパスグループがあります。ネットワーク帯域を設定すると，グラフ上にしきい値として表示されて，問題があるかどうかを確認しやすくなります。
要因
-
対処
ネットワーク帯域を設定すると，グラフ上にしきい値として表示されて，問題があるかどうかを確認しやすくなります。

KAIC71007-E
分析できる性能情報がありません。HTnMとの接続設定を確認の上，性能情報が定期更新され最新の状態になるのを待つか，手動で性能情報を更新してください。
要因
-
対処
HTnMとの接続設定を確認の上，性能情報が定期更新され最新の状態になるのを待つか，手動で性能情報を更新してください。

KAIC71008-E
指定された期間の性能情報がありません。性能情報が定期更新され最新の状態になるのを待つか，手動で性能情報を更新してください。
要因
-
対処
性能情報が定期更新され最新の状態になるのを待つか，手動で性能情報を更新してください。

KAIC71009-W
ネットワーク帯域が設定されていません。ネットワーク帯域の設定をすることで性能分析の精度が上がります。
要因
-
対処
ネットワーク帯域の設定をすることで性能分析の精度が上がります。

KAIC71010-W
ネットワーク帯域が設定されていません。ネットワーク帯域の設定をすることで性能分析の精度が上がります。権限のあるユーザーにネットワーク帯域の設定を依頼してください。
要因
-
対処
ネットワーク帯域の設定をすることで性能分析の精度が上がります。権限のあるユーザーにネットワーク帯域の設定を依頼してください。

KAIC71011-E
選択したコピーグループがありません。コピーグループが削除されたおそれがあります。いったん操作を終了したあと，コピーグループ一覧を再度表示し，コピーグループを選択し直してください。
要因
コピーグループが削除されたおそれがあります。
対処
いったん操作を終了したあと，コピーグループ一覧を再度表示し，コピーグループを選択し直してください。

KAIC71012-W
グラフのウィンドウサイズがメモ作成サイズより小さいため，メモを作成できません。メモを作成する場合は，ウィンドウサイズを大きくしてください。
要因
-
対処
メモを作成する場合は，ウィンドウサイズを大きくしてください。

KAIC71013-W
これ以上メモを作成できません。メモの最大数は，分析対象ごとに＜メモ作成最大数＞枚です。メモを作成する場合は，不要なメモを削除してください。現在表示していないメトリックや期間を指定したグラフにメモを作成しているおそれがあります。
要因
-
対処
メモを作成する場合は，不要なメモを削除してください。現在表示していないメトリックや期間を指定したグラフにメモを作成しているおそれがあります。

KAIC71014-W
文字数が上限値に達しています。入力最大文字数は＜入力可能文字数＞文字です。
要因
-
対処
入力最大文字数は＜入力可能文字数＞文字です。

KAIC71017-E
メモを保存できませんでした。データベースが起動しているか確認してください。データベースが起動していない場合，データベースを起動してから再度操作してください。データベースが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
データベースが起動しているか確認してください。
対処
データベースが起動していない場合，データベースを起動してから再度操作してください。データベースが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC71018-E
メモを読み込めませんでした。データベースが起動しているか確認してください。データベースが起動していない場合，データベースを起動してから再度操作してください。データベースが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
データベースが起動しているか確認してください。
対処
データベースが起動していない場合，データベースを起動してから再度操作してください。データベースが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC71019-W
グラフに表示されていないメモがあります。メモを表示する場合は，期間を変更してください。
要因
-
対処
メモを表示する場合は，期間を変更してください。

KAIC71020-I
ユーザーがメトリックをカスタマイズしたグラフにメモを作成しても，エクスポートしたレポート（PDF）には反映されません。
要因
-
対処
-

KAIC71021-I
メモを削除しますか？
要因
-
対処
-

KAIC71022-W
グラフキャプチャーを取得できません。グラフキャプチャーの最大数は，パネルごとに＜取得可能なグラフキャプチャーの数＞枚です。不要なグラフキャプチャーを削除してから，グラフキャプチャーを取得してください。
要因
-
対処
-

KAIC71023-E
グラフキャプチャーを保存できませんでした。データベースが起動しているか確認してください。データベースが起動していない場合，データベースを起動してから再度操作してください。データベースが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
データベースが起動しているか確認してください。
対処
データベースが起動していない場合，データベースを起動してから再度操作してください。データベースが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC71024-E
グラフキャプチャーリストを読み込めませんでした。データベースが起動しているか確認してください。データベースが起動していない場合，データベースを起動してから再度操作してください。データベースが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
要因
データベースが起動しているか確認してください。
対処
データベースが起動していない場合，データベースを起動してから再度操作してください。データベースが起動している場合は，内部エラーのおそれがあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC71025-I
キャプチャーしたグラフを表示しています。（レポート名：＜レポート名＞，開始時刻＜開始時刻＞，終了時刻 ＜終了時刻＞）。表示を戻す場合は［分析グラフに戻る］ボタンを押してください。
要因
-
対処
-

KAIC71026-W
[OK]ボタンをクリックすると，これまでに作成して保存したメモは，ほかのコピーグループのメモも含め，すべて削除されます。
操作を続行しますか？
性能分析レポートとしてメモを残したい場合は，[グラフ設定]をキャンセルし，性能分析レポートをエクスポートしてください。
要因
-
対処
-

4.8 KAIC90000～KAIC99999

Device Manager CLIに関するメッセージ（KAIC90000～KAIC99999）を次の表に示します。特に書き分けをしていない場合，「サーバ」は「Hitachi Command Suiteの管理サーバ」を指します。

表4-8 KAIC90000～KAIC99999：Device Manager CLIのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KAIC90000-E
An internal error occurred in CLI.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90001-E
Malformed key/value pair: ＜specified-key-value＞ (must be in the form key=value)
指定を見直してください。

KAIC90002-E
Malformed parameter key: ＜specified-key-value＞ (must be in the form key=value)
指定を見直してください。

KAIC90003-E
Malformed parameter value: ＜specified-key-value＞ (must be in the form key=value)
指定を見直してください。

KAIC90004-E
An argument is required for the option ＜specified-option＞.
指定を見直してください。

KAIC90005-E
The option "＜specified-option＞" is not valid.
指定を見直してください。

KAIC90006-E
Value of ＜key-name＞ must be an integer; could not parse ＜specified-value＞
指定を見直してください。

KAIC90007-E
An invalid value "＜parameter-value＞" has been specified for parameter "＜parameter-name＞".
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90008-E
An invalid value "＜parameter-value＞" has been specified for parameter "＜parameter-name＞".
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90009-E
"LogicalUnit" must be specified in parameter "＜error-parameter-name＞" before using parameter "＜related-parameter-name＞".
指定を見直してください。

KAIC90010-E
An invalid value "＜parameter-value＞" has been specified for parameter "＜parameter-name＞".
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90011-E
Value of channelspeed must be an integer. You entered "＜specified-value＞".
指定を見直してください。

KAIC90012-E
Cannot query Logical Group for contained elements of type "＜element-type＞".
指定を見直してください。

KAIC90013-E
Model = ＜model-name＞ not supported.
指定を見直してください。

KAIC90014-E
Parameter "wwn" must have at least two WWNs.
指定を見直してください。

KAIC90015-E
The list element ＜element-name＞ could not be added to the Host as a WWN.
指定を見直してください。

KAIC90016-E
If either serial number or model is specified for an array, both must be specified.
指定を見直してください。

KAIC90017-E
Value of devnums must be a positive integer. You entered "＜specified-devnums-value＞".
指定を見直してください。

KAIC90018-E
Value of devnum must be a positive integer. You entered "＜specified-devnum-value＞".
指定を見直してください。

KAIC90019-E
Could not translate to a WWN from ＜wwn-string＞: ＜detail-message＞
指定を見直してください。

KAIC90020-E
There is no way to make a WWN for "＜management-object＞".
指定を見直してください。

KAIC90021-E
The object type cannot be determined.
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90022-E
The specified object is not a path.
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90023-E
An invalid value "＜parameter-value＞" has been specified for parameter "＜parameter-name＞".
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90024-E
"＜parameter-name＞" must be specified in parameter "＜relation-paramater-name(1)＞" before using parameter "＜relation-paramater-name(2)＞".
指定を見直してください。

KAIC90025-E
Cannot query ＜parameter-name＞ without ＜relation-paramater-name(1)＞ in ＜relation-paramater-name(2)＞.
指定を見直してください。

KAIC90026-E
"＜model-name＞" is not a model name recognized by Device Manager CLI.
指定を見直してください。

KAIC90027-E
The model does not support the command "＜specified-command＞".
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90028-E
Modifying Option Definitions while parsing is illegal.
エラーが繰り返し発生する場合には，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90029-E
Option already defined using character "＜define-option-character＞" - ＜existing-option-name＞; cannot define option ＜define-option-name＞
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90030-E
Option already defined long option "＜define-option-name＞" - ＜existing-option-character＞; cannot define ＜define-option-character＞
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90031-E
Could not correctly parse xml to determine service.
XMLファイルの記述を見直してください。

KAIC90032-E
Bad URL.
URLの指定を見直してください。

KAIC90033-E
Invalid response received.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90034-E
Could not correctly parse response xml.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90035-E
An error occurred while receiving a response. Make sure the URL is correct, and the server is usable. Cause: ＜URL＞
オプションおよびURLの指定とサーバの設定を見直してください。URLのホスト名とサーバに設定したホスト名が同一か確認してください。それでもまだエラーが発生するときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90036-E
Unexpected error.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90037-E
Invalid Virtual List String - String is null or length is zero.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90038-E
Invalid Virtual List String - length must be even.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90039-E
Invalid Virtual List String - string not in hex format.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90040-E
Failed to add the WWN : ＜error-WWN＞
指定を見直してください。

KAIC90041-E
The same WWN "＜WWN＞" has existed in the same parameter.
指定を見直してください。

KAIC90042-E
Invalid parameter value: ＜specified-parameter-value＞
指定を見直してください。

KAIC90045-E
Program Error: ＜detail-message＞
指定を見直してください。

KAIC90046-E
Invalid WWN : ＜specified-WWN＞, WWN should be "*.*.*.*.*.*.*.*" format. "*" is one or two hexadecimal numbers.
指定を見直してください。

KAIC90047-E
The Alerts element cannot contain that element.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90048-E
The value: ＜long-value＞ of attribute ＜attribute-name＞ could not be read as a long value.
指定を見直してください。

KAIC90049-E
Illegal value for ＜attribute-name＞: ＜specified-date＞; must be in the form: ＜required-date-format＞
指定を見直してください。

KAIC90050-E
The method for reading the XML data cannot be initialized.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90051-E
An unexpected type or value was detected in the XML response.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90052-E
CommParameters elements cannot contain ＜element-name＞ elements.
指定を見直してください。

KAIC90053-E
Parameters elements must have a "name" and a "value" attribute.
指定を見直してください。

KAIC90054-E
An unexpected element was detected in the XML response.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90055-E
Program Error: Could not read file contents.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90056-E
An unexpected element was detected in the XML response.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90057-E
The object cannot be created.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90058-E
An unexpected object has been specified.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90059-E
An unexpected type or value was detected in the XML response.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90060-E
The HTTP request XML is invalid.
-iオプションで指定したXML-APIリクエストファイルがXML形式ではありません。ファイルの記載内容を見直してください。正しい形式のファイルを指定しても解決しない場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90061-E
Device Manager does not recognize the root-element-name root element
次のどちらかの対処をしてください。
-iオプションを指定している場合：
-iオプションで指定したXML-APIリクエストファイルのフォーマットがXML-APIの形式に従っていません。ファイルの記載内容を見直してください。
-iオプションを指定していない場合：
指定したURLが間違っています。指定したURLがDevice ManagerサーバのURLか確認してください。上記の対策で解決しない場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90062-E
All Device Manager messages must have an <APIInfo> element.
次のどちらかの対処をしてください。
-iオプションを指定している場合：
-iオプションで指定したXML-APIリクエストファイルのフォーマットがXML-APIの形式に従っていません。ファイルの記載内容を見直してください。
-iオプションを指定していない場合：
指定したURLが間違っています。指定したURLがDevice ManagerサーバのURLか確認してください。上記の対策で解決しない場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90063-E
All Device Manager Requests must be in <Request> elements.
次のどちらかの対処をしてください。
-iオプションを指定している場合：
-iオプションで指定したXML-APIリクエストファイルのフォーマットがXML-APIの形式に従っていません。ファイルの記載内容を見直してください。
-iオプションを指定していない場合：
指定したURLが間違っています。指定したURLがDevice ManagerサーバのURLか確認してください。上記の対策で解決しない場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90064-E
All Device Manager Requests elements must contain a Module Element.
次のどちらかの対処をしてください。
-iオプションを指定している場合：
-iオプションで指定したXML-APIリクエストファイルのフォーマットがXML-APIの形式に従っていません。ファイルの記載内容を見直してください。
-iオプションを指定していない場合：
指定したURLが間違っています。指定したURLがDevice ManagerサーバのURLか確認してください。上記の対策で解決しない場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90065-E
Device Manager module element must contain a command element.
次のどちらかの対処をしてください。
-iオプションを指定している場合：
-iオプションで指定したXML-APIリクエストファイルのフォーマットがXML-APIの形式に従っていません。ファイルの記載内容を見直してください。
-iオプションを指定していない場合：
指定したURLが間違っています。指定したURLがDevice ManagerサーバのURLか確認してください。上記の対策で解決しない場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90066-E
Command element must contain a target attribute.
次のどちらかの対処をしてください。
-iオプションを指定している場合：
-iオプションで指定したXML-APIリクエストファイルのフォーマットがXML-APIの形式に従っていません。ファイルの記載内容を見直してください。
-iオプションを指定していない場合：
指定したURLが間違っています。指定したURLがDevice ManagerサーバのURLか確認してください。上記の対策で解決しない場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90067-E
All Device Manager Responses must be in <Response> elements.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90068-E
All Device Manager Responses elements must contain an EchoCommand Element.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90069-E
Status value of: ＜status-value＞ is not one of the allowed values (FAILED | PROCESSING | COMPLETED).
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90070-E
Service Module must be specified before writing XML.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90071-E
Command must be specified before writing XML.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90072-E
Command target must be specified before writing XML.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90073-E
Attribute attribute-name of Element ＜element-name＞ has value= ＜attribute-value＞; integer value is required.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90074-E
The HTTP response XML is invalid.
指定したURLが間違っています。指定したURLがDevice ManagerサーバのURLか確認してください。正しいURLを指定しても解決しない場合は顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90075-E
All Device Manager Responses must been <Response> elements.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90076-E
XML Conversion Unavailable: missing class file.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90077-E
Cannot interpret the element ＜element-name＞.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90078-E
The object cannot be converted to XML.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90079-E
Requires concurrence on date format.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90080-E
The value has an unexpected type.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90081-E
The value: ＜attribute-value＞ of attribute ＜attribute-name＞ could not be read as a value of type ＜type-name＞.
指定を見直してください。

KAIC90082-E
Device Manager Exception, code= ＜result-code＞, level= ＜error-level＞, source= ＜error-source＞, description=＜error-description＞
指定を見直してください。

KAIC90083-E
Device Manager Server Exception:
error code= ＜result-code＞
error level= ＜error-level＞
error source= ＜error-source＞
description=＜error-description＞
error codeに出力されている値を参考にして，このマニュアルからエラーコードを検索し，該当する対処を実施してください。

KAIC90084-E
Server returned the following HTTP Response: "＜response＞"; no additional information available.
CLIのマニュアルの障害対策を参照してください。

KAIC90085-E
No Response Returned from the Device Manager Server.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90086-E
For ＜any-command＞ the ＜option＞ option must be specified.
指定を見直してください。

KAIC90087-E
For the ＜command-name＞ command, the ＜option＞ option must be specified.
指定を見直してください。

KAIC90088-E
Could not open the file ＜trace-file-name＞ for writing the message trace.
指定を見直してください。

KAIC90089-E
Could not open the file ＜input-redirect-file-name＞ for reading the input.
指定を見直してください。

KAIC90090-E
Could not open file ＜log-file-name＞ for Logging; will log to console.
指定を見直してください。

KAIC90091-E
Must supply a URL from the command line or in the properties file.
指定を見直してください。

KAIC90092-E
Could not read password from file ＜password-file-name＞.
パスワードファイルの記述を見直してください。

KAIC90093-E
Could not find the password file ＜password-file-name＞.
パスワードファイルの指定を見直してください。

KAIC90094-E
Error reading the password file ＜password-file-name＞: ＜cause＞
パスワードファイルの状態を確認してください。

KAIC90095-E
Certificate from Server shows a hostname of ＜cert-host-name＞, but the response is actually from ＜url-host-name＞.
指定を見直してください。

KAIC90096-E
Could not open the file ＜output-redirect-file-name＞ for writing the output.
指定したファイルに書き込み権限があるかどうかを確認してください。

KAIC90097-E
An attempt to read the property file "＜property-file-name＞" has failed.
ファイルの指定を見直してから再実行してください。

KAIC90099-E
Error reading ＜property-file-name＞ from executing directory.
指定しているファイルのパスの設定値およびファイルの状態を見直したあと，ファイルにアクセスできることを確認してください。

KAIC90100-E
An attempt to read the property file "＜property-file-name＞" has failed.
ファイルの指定を見直してから再実行してください。

KAIC90101-E
Executing with no ＜property-file-name＞ Property File.
指定を見直してください。

KAIC90102-E
Unrecognized command: ＜command-name＞
指定を見直してください。

KAIC90103-E
For the ＜command-name＞ command, the ＜key＞ value must be specified.
指定を見直してください。

KAIC90104-E
For the ＜command-name＞ command, the ＜item-option-name(1)＞ or the ＜item-option-name(2)＞ must be specified.
指定を見直してください。

KAIC90105-E
For the ＜command-name＞ command, both the ＜item-option-name(1)＞ and the ＜item-option-name(2)＞ can not be specified together.
指定を見直してください。

KAIC90106-E
Specified parameters not appropriate for the command:
指定を見直してください。

KAIC90107-E
Family = ＜model-name＞ not recognized;
指定を見直してください。

KAIC90108-E
Subtarget ＜specified-subtarget＞ not recognized; currently supporting: ＜storage-array-subtarget-names＞
指定を見直してください。

KAIC90109-E
PDEV devnum from the ＜key-name＞ was not an integer: ＜specified-pdevnums＞
指定を見直してください。

KAIC90110-E
HDvM does not support iSCSIName in a virtualization server. If the iSCSIName is set, this registers it as a normal host. (HostName=hostName, function=function)
function=checkの場合対象ホストを仮想化サーバとして登録する場合は，ホスト情報ファイルよりiSCSINameを削除してください。通常ホストとして登録する場合は，特に対処は必要ありません。function=importの場合対象ホストは，通常ホストとして登録しました。仮想化サーバへ変更する場合は，ホスト編集機能を用いて仮想化サーバへ変更してください。

KAIC90111-E
You cannot specify both hostType and osType at the same time. Please specify one or the other.
hostTypeかosTypeどちらか一方のみ指定し再実行してください。

KAIC90112-E
In the ＜command-name＞ command, when specifying ＜specified-operand＞, you have to specify ＜not-specified-operand＞.
指定を見直してください。

KAIC90113-E
The "＜attribute-name(channel-speed)＞" command is not supported on this subsystem.
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90114-E
Value of ＜key＞ must be either true or false; the value ＜specified-value＞ is neither.
指定を見直してください。

KAIC90115-E
The object type cannot be determined.
groupelementsの指定を見直してから再実行してください。

KAIC90116-E
Parameters wwn and domain cannot both be specified.
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90117-E
Either devnum or lusedevnums must be specified.
指定を見直してください。

KAIC90118-E
Parameter ＜option-name(1)＞ ignored, using ＜option-name(2)＞ for LUSE definition.
指定を見直してください。

KAIC90119-E
"＜option-name(1)＞" and "＜option-name(2)＞" can not be specified together.
指定を見直してください。

KAIC90120-E
When "＜option-name(1)＞", "＜option-name(2)＞", "＜option-name(3)＞"(or "＜option-name(4)＞") and "＜option-name(5)＞" are specified, they must be specified together.
指定を見直してください。

KAIC90121-E
When "＜option-name(1)＞", "＜option-name(2)＞", "＜option-name(3)＞" and "＜option-name(4)＞" are specified, they must be specified together.
指定を見直してください。

KAIC90122-E
The objectid is required when either "＜option-name(1)＞" or "＜option-name(1)＞" is specified with "＜option-name(2)＞".
指定を見直してください。

KAIC90123-E
Date-Time entered (＜specified-value＞) not in the required format: YYYY/MM/DD HH:MM:SS
指定を見直してください。

KAIC90124-E
Duplicate execution is not allowed: RefreshStorageArrays
実行中のコマンドが終了してから再実行してください。

KAIC90125-E
The value specified for osType is invalid. (osType=osType)
指定内容を見直し再実行してください。

KAIC90126-E
The value specified for hostType is invalid. (hostType=hostType)
指定内容を見直し再実行してください。

KAIC90127-E
Unrecognized option "＜option-name＞".
指定を見直してください。

KAIC90128-E
Option ＜option-name＞ requires an argument.
指定を見直してください。

KAIC90129-E
＜option-name＞ is in the longOptionMap. But not in the charOptionMap under ＜option-character＞.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90130-E
＜option-name＞ is in the charOptionMap. But not in the longOptionMap.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90131-E
Problem accessing the Device Manager datatype.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90132-E
Value of ＜key-name＞ must be a long; could not parse ＜specified-value＞
指定を見直してください。

KAIC90133-E
The CLI initialization information is invalid.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90134-E
Invalid character was detected in the specified userid or password.
指定を見直してください。

KAIC90135-E
The number of values of "＜parameter-name＞" and "＜parameter-name＞" must be same.
指定を見直してください。

KAIC90136-E
The certificate file ("＜specified certificate file path＞") does not exist in the specified path, or the certificate file is invalid.
証明書が指定のディレクトリにあり，かつ有効であることを確認してください。問題が解決しない場合は，証明書を再度ダウンロードしてください。

KAIC90137-E
The certificate file ("＜default certificate file path＞") does not exist in the default path, or the certificate file is invalid.
証明書が所定のディレクトリにあり，かつ有効であることを確認してください。問題が解決しない場合は，証明書を再度ダウンロードしてください。

KAIC90138-E
When the -s option is used, URLs must start with https.
オプションおよびURLを確認してください。

KAIC90139-E
A connection cannot be established. (reason = "＜reason why the connection cannot be established＞")
メッセージに出力されている原因を基に対処するとともに，Device Manager サーバが正しく起動しているかを確認してください。コマンドの実行途中で一時的なネットワーク障害により本メッセージが出力された場合，コマンドの実行要求がDevice Managerサーバで既に処理されている可能性があるため，しばらく時間をおいてから，構成情報を確認してください。

KAIC90140-E
The specified objectID "＜specified objectID＞" is invalid.
CLIで表示されるオブジェクトIDを確認してください。

KAIC90141-E
The API version "＜specified-API-version＞" specified in the XML request is invalid.
APIバージョンの指定を見直してください。

KAIC90142-E
An internal error occurred. The CLI API version "＜CLI-API-version＞" is invalid.
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90143-E
The API version "＜specified-API-version＞" specified in the XML request exceeds the highest usable version "＜highest-usable-version＞".
APIバージョンの指定を見直してください。

KAIC90144-E
Both "＜Parameter name (1)＞" and "＜Parameter name (2)＞" must be specified.
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90145-E
The model of the subsystem must be specified when the parameter "＜Parameter name＞" is specified.
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90146-E
An invalid value "＜parameter-value＞" has been specified for parameter ＜parameter-name＞.
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90147-E
An invalid value "＜parameter-value＞" has been specified for parameter ＜parameter-name＞. Specify the value by using an integer, CU:LDEV syntax or LDKC:CU:LDEV syntax.
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90148-E
An invalid value "＜parameter-value＞" has been specified for parameter ＜parameter-name＞. Specify the value by using an integer (decimal or hexadecimal).
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90149-E
Specify either "arraygroupname" or "chassis" and "groupnum".
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90150-E
"arraygroup" cannot be specified together with "chassis" and "groupnum".
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90151-E
Specify either "＜Parameter name (1)＞" or "＜Parameter name (2)＞".
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90152-E
Information in the message was omitted because the message is too long. The original message is as follows:
対処の必要はありません。

KAIC90153-E
The object ID of the host or the host name cannot be specified at the same time as the filter used for selecting the host.
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90154-E
An invalid value "＜parameter-value＞" has been specified for parameter ＜parameter-name＞.
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90155-E
When "＜parameter-value＞" is specified for "＜parameter-name＞", you must specify the value for "＜parameter-name＞".
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90156-E
When "＜parameter-value＞" is specified for "＜parameter-name＞", you cannot specify the value for "＜parameter-name＞".
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90157-E
For this model, ＜parameter-value＞ cannot be specified for ＜parameter-name＞.
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90158-E
If "＜parameter-name＞" is omitted, "＜parameter-name"＞ cannot be used.
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90159-E
The user ID or password is not specified. Specify a user ID and password to discover the specified subsystem.
指定を見直してください。

KAIC90160-E
The parameter param0 cannot be specified for this model.
指定を見直してください。

KAIC90161-E
The parameter param0 must be specified for this model.
指定を見直してください。

KAIC90162-E
If the parameter param0 is omitted, the parameter param1 must be specified.
指定を見直してください。

KAIC90163-E
Specify one of the following: ＜parameter-name＞, ＜parameter-name＞, ＜parameter-name＞, ＜parameter-name＞, ＜parameter-name＞, ＜parameter-name＞, ＜parameter-name＞, ＜parameter-name＞, or ＜parameter-name＞.
指定を見直してください。

KAIC90164-E
The "＜command-name＞" command is not supported on this model.
指定を見直してください。

KAIC90165-E
Specify one of the following: ＜parameter-name＞, ＜parameter-name＞, ＜parameter-name＞, or ＜parameter-name＞.
指定を見直してください。

KAIC90167-E
"＜hostname＞" is not recognized as a virtualization server.
指定したホストを見直してください。

KAIC90168-E
This command is not supported on virtualization server.
仮想化サーバをリフレッシュするには，RefreshVirtualizationServerを使用してください。

KAIC90169-E
No virtualization server or the management software managing the virtualization servers could be detected.
パラメータ指定と仮想化ソフトウェアの設定を見直してください。

KAIC90170-E
The parameter "＜parameter-name＞" cannot be specified for this Host.
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90171-E
The "＜specified-command＞" command is not supported on this Host.
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90180-E
The length of the "＜parameter-name＞" parameter is outside the valid range from "＜minimum-value＞" to "＜maximum-value＞".
有効な値を指定してください。

KAIC90181-E
When "＜option-name(1)＞","＜option-name(2)＞" and "＜option-name(3)＞" are specified, they must be specified together.
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90182-E
The specified parameter "＜Parameter-Name＞" is not appropriate.
指定を見直してください。

KAIC90183-E
The "＜Parameter-Name＞" parameter cannot be specified for this microcode version. The minimum required microcode version is "＜Microcode-Version＞".
指定を見直してください。

KAIC90184-E
Specify one of the following: "＜parameter-name＞", "＜parameter-name＞", or "＜parameter-name＞".
指定を見直してください。

KAIC90185-E
Processing to delete the pool and format volumes completed successfully, but one or more volumes are blocked.
ストレージシステムに対してリフレッシュを実行後，閉塞しているボリュームを再フォーマットしてください。

KAIC90186-E
Processing to delete the pool and format volumes completed successfully, but one or more volumes were changed by another operation.
ストレージシステムに対してリフレッシュを実行してください。

KAIC90187-E
Specify at least one of the following: "＜parameter-name-1＞", "＜parameter-name-2＞", "＜parameter-name-3＞", and "＜parameter-name-4＞".
パラメータを指定し直したあと、再度実行してください。

KAIC90188-E
Specify one of the following: "＜parameters＞".
指定を見直してください。

KAIC90189-E
Invalid parameters: CLPR-number and other modify parameters cannot be specified at the same time.
指定を見直してください。

KAIC90200-E
The number of "iscsiname" values must match the number of "iscsinickname" values.
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90201-E
The string "＜element-name＞" could not be added to the host as an iSCSIName.
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90202-E
An attempt to add the iSCSIName "＜error-iSCSIName＞" has failed.
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90203-E
The same iSCSIName "＜iSCSIName＞" is already specified in the parameter.
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90204-E
The iSCSIName cannot be specified for the instance "＜management-object＞".
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90500-E
Options "-b" and "-i" cannot be specified at the same time.
指定を見直してください。

KAIC90501-E
A command or parameter cannot be specified when option "-b" is specified.
指定を見直してください。

KAIC90503-E
Both "＜Command name＞" and "＜Command name＞" are included in the command specifications in the specified batch file. Only one of these commands can be included in the batch file.
バッチファイルの記述を見直してください。

KAIC90504-E
The number of commands that can be included in the batch file is "＜Number＞".
バッチファイルの記述を見直してください。

KAIC90505-E
A command "＜Command-Name＞" that cannot be executed by batch execution has been coded in the batch file.
バッチファイルの記述を見直してください。

KAIC90506-E
The specified batch file cannot be found.
バッチファイルの指定を見直してください。

KAIC90507-E
An attempt to read the specified batch file has failed. Remove the cause of the problem, and then re-execute the batch file. Cause: "＜Message＞"
メッセージに出力されている原因を基に対処してから，再実行してください。

KAIC90508-E
No command has been coded in the batch file.
バッチファイルの記述を見直してください。

KAIC90509-E
The commands coded in the batch file must be for a single subsystem.
バッチファイルの記述を見直してください。

KAIC90510-E
The batch file contains invalid coding in line ＜Line-Number＞.
バッチファイルの記述を見直してください。

KAIC90511-E
An error occurred while reading the batch file. Revise the coding in the batch file, and then re-execute the batch file. Line:＜Line-Number＞ Cause: ＜Message＞
バッチファイルの記述を見直してから再実行してください。

KAIC90512-E
The specified parameter "＜Parameter-Name＞" is not appropriate for the command "＜Command-Name＞".
指定を見直してください。

KAIC90513-E
The specification of parameter "＜Parameter-Name＞" is duplicated in the command.
指定を見直してください。

KAIC90550-E
There is an error in the syntax of the batch file coding.
バッチファイルの記述を見直してください。

KAIC90551-E
The coding that follows the endbatch line is invalid.
バッチファイルの記述を見直してください。

KAIC90552-E
The beginbatch line is not coded.
バッチファイルの記述を見直してください。

KAIC90553-E
A command or endbatch line is not specified.
バッチファイルの記述を見直してください。

KAIC90556-E
The coding in the beginbatch line is invalid.
バッチファイルの記述を見直してください。

KAIC90557-E
The coding in the endbatch line is invalid.
バッチファイルの記述を見直してください。

KAIC90559-E
A space character is required before the command name.
バッチファイルの記述を見直してください。

KAIC90560-E
Characters other than alphanumeric characters cannot be used in a command name.
バッチファイルの記述を見直してください。

KAIC90562-E
The batch file contains invalid coding.
バッチファイルの記述を見直してください。

KAIC90563-E
Characters other than alphanumeric characters cannot be used in a parameter name.
バッチファイルの記述を見直してください。

KAIC90564-E
The parameter specification is invalid. The parameter name is incorrect or the parameter has not been specified using the "parameter-name=value" syntax.
バッチファイルの記述を見直してください。

KAIC90565-E
An invalid character is being used in the parameter value. Only ASCII characters can be used. Escaping by "¥" is required for spaces and symbols, except for: ",", "-", ".", "/", ":", "=", "_", ";".
バッチファイルの記述を見直してください。

KAIC90566-E
Characters other than symbol characters cannot be escaped. The characters that can be escaped are: " ", "!", """, "#", "$", "%", "&", "'", "(", ")", "*", "+", "<", ">", "?", "@", "[", "¥", "]", "^", "`", "{", "|", "}", "~".
バッチファイルの記述を見直してください。

KAIC90569-E
A new line is required at the end of a statement.
バッチファイルの記述を見直してください。

KAIC90570-E
The maximum number of characters that can be specified for a name, such as a parameter name, is "＜Length＞".
バッチファイルの記述を見直してください。

KAIC90571-E
This is an invalid line. A line feed is required after a carriage return.
バッチファイルの記述を見直してください。

KAIC90572-E
If you specify "＜parameter-key-name＞", you must also specify "＜parameter-key-name＞". If you specify "＜parameter-key-name＞", you must also specify "＜parameter-key-name＞".
コマンドパラメーターを見直してから，再度実行してください。

KAIC90573-E
If you specify "＜parameter-key-name＞" and "＜parameter-key-name＞", you must also specify "＜parameter-key-name＞" and "＜parameter-key-name＞".
コマンドパラメータを見直してから，再度実行してください。

KAIC90574-E
The memory for the CLI became insufficient while this operation was being performed.
以下のどれかの方法で対処してください。

CLIのメモリーヒープサイズを増やして，再操作する。

取得する情報量を減らして，再操作する。

KAIC90575-E
The value of the "＜parameter-key-name＞" parameter is outside the valid range from "＜minimum-value＞" to "＜maximum-value＞".
有効な値を指定してください。

KAIC90576-E
The sum of startElementNumFilter and numOfElementsFilter is outside the valid range from "＜minimum-value＞" to "＜maximum-value＞".
有効な値を指定してください。

KAIC90577-E
The "＜parameter-name-list＞" and "＜parameter-name-list＞" parameters cannot be specified at the same time.
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90600-E
An invalid value "＜specified-value＞" has been specified for the option "＜specified-option＞".
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90601-E
The options "＜specified-option＞" and "＜specified-option＞" cannot be specified at the same time.
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90602-E
The option "＜specified-option＞" and the command "＜specified-command＞" cannot be specified at the same time.
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90603-E
The option "＜specified-opti＞on" and the parameter "＜specified-parameter＞" cannot be specified at the same time.
指定を見直してから再実行してください。

KAIC90701-E
The user ID specified for the option -u does not match the user ID in the property file ＜property-file-name＞.
コマンドラインに正しいユーザー名を指定してください。

KAIC90702-E
The password specified for [Old password] does not match the password in the property file ＜property-file-name＞.
コマンドラインに正しいパスワードを指定してください。プロパティファイルに指定されている正しいパスワードをどうしてもコマンドラインに指定できない場合には，プロパティファイルに指定しているパスワードを削除して再度実行してください。

KAIC90703-E
The passwords specified for [New password] and [Re-enter new password] are not the same.
コマンドラインに正しいパスワードを指定してください。

KAIC90704-E
An attempt to encode the password has failed.
実行環境を見直したあと，再度実行してください。対処できない場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90705-E
An attempt to decode the password has failed.
password2に設定されているパスワードに対応する正しいユーザー名を指定してください。それでも問題が解決しない場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90706-E
An attempt to decode the password failed because the current environment is different from the environment in which the password was encoded.
プロパティファイルに指定しているパスワードを削除して再度実行してください。

KAIC90707-E
Command execution failed because the environment does not support the specific encoding algorithm.
実行環境を見直したあと，再度実行してください。対処できない場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90708-E
I/O processing for a file failed or was interrupted. (cause = ＜Message＞)
メッセージに表示されたエラー情報の内容を参照し，エラー原因を取り除いて再度実行してください。

KAIC90709-E
An invalid password was specified.
パスワードに指定できる文字および文字数を確認し，正しいパスワードを指定してください。

KAIC90710-E
An attempt to encode or decode the password failed because the execution environment was invalid.
CLIを実行する際に必要なファイルを読み込む権限がありません。OSのログインユーザーアカウントの権限を確認してください。解決しない場合は顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90711-E
An attempt to encode or decode the password failed because the execution environment was invalid.
環境設定を見直したあと，再度実行してください。対処できない場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIC90712-E
The password file password-file-name could not be written to.
パスワードファイルが存在する場合は，ファイルに書き込みができるようにアクセス権を設定してください。パスワードファイルが存在しない場合は，パスワードファイルが書き出せるようにアクセス権を設定してください。

KAIC90800-E
No value is specified for ＜property-key-name＞ in "＜mapping-definition-file-name＞".
マッピング定義ファイルの設定を見直してから再実行してください。

KAIC90801-E
The value specified for ＜property-key-name＞ in "＜mapping-definition-file-name＞" is invalid.
プロパティキーの値を見直してから再実行してください。

KAIC90802-E
The values of import.host.column.wwn and import.host.column.iscsiname in "＜mapping-definition-file-name＞" are -1.
import.host.column.wwnプロパティまたはimport.host.column.iscsinameプロパティのどちらかに1以上を指定してください。

KAIC90803-E
The file "＜input-file-name＞" does not contain records that can be processed, or the value for ＜property-key-name＞ in "＜mapping-definition-file-name＞" is too large
入力ファイルのレコード数とマッピング定義ファイルのプロパティキーの値を見直してから再実行してください。

KAIC90804-E
An attempt to read file "＜input-file-name＞" failed before the records to be processed were read from the file.
入力ファイルの状態を確認してください。

KAIC90805-E
Records up to ＜last-record-number＞ in the file "＜input-file-name＞" were processed, but processing stopped because the number of records exceeded ＜limit-of-the-record-number＞.
メッセージ中に表示されたレコードの次以降のレコードに対する処理が必要な場合は，マッピング定義ファイルの読み込み開始レコード番号を修正して再実行してください。

KAIC90806-E
Records up to ＜last-record-number＞ in the file "＜input-file-name＞" were processed, but processing stopped because an attempt to read from the file failed.
入力ファイルの状態を確認してください。メッセージ中に表示されたレコードの次以降のレコードに対する処理が必要な場合は，マッピングファイルの読み込み開始レコード番号を修正してから再実行してください。

KAIC90821-E
The record format in the input file is invalid.
入力ファイルのレコードの形式を見直してください。

KAIC90822-E
"＜item-name＞" is not specified in the input file record.
メッセージに表示された項目が入力ファイルのレコードに指定してあるか見直してください。

KAIC90823-E
The value "＜specified-value＞" specified for "＜item-name＞" in the input file record is invalid.
指定した値を見直してください。

KAIC90824-E
"＜item-name＞" is already specified in another record of the input file.
メッセージに表示された項目の値が重複していないか見直してください。

KAIC90825-W
The host will be registered with no WWN or iSCSI name set, because neither is specified in the input file record.

コマンドの引数にfunction=checkを指定した場合
入力ファイルの記述を見直し，必要であれば入力ファイルを修正してください。

コマンドの引数にfunction=importを指定した場合
必要であればGUIを使用してホストを編集し，WWNやiSCSIネームを設定してください。

KAIC90826-W
The OS type will be registered as "OTHERS" because the OS type specified in the input file record is not defined.

コマンドの引数にfunction=checkを指定した場合
入力ファイルの記述を見直し，必要であれば入力ファイルを修正してください。

コマンドの引数にfunction=importを指定した場合
必要であればGUIを使用してホストを編集し，OSタイプを変更してください。

KAIC90827-E
Multiple IP addresses in IPv4 format are specified for the IP address field in the input file record.
入力ファイルのレコードのIPアドレスのフィールドには，1つのIPv4形式のIPアドレスを指定してください。

KAIC90828-E
Multiple IP addresses in IPv6 format are specified for the IP address field in the input file record.
入力ファイルのレコードのIPアドレスのフィールドには，1つのIPv6形式のIPアドレスを指定してください。

KAIC90829-E
The input file record contain an IP address field for which three or more IP addresses have been specified.
入力ファイルのレコードのIPアドレスのフィールドには，1つずつのIPv4形式のIPアドレスとIPv6形式のIPアドレスを指定してください。

KAIC90830-E
The value "＜specified-value＞" specified for "＜item-name(1)＞" or "＜item-name(2)＞" in the input file record is not valid.
指定した値を見直してください。

KAIC90831-E
The storage system information cannot be displayed.
You do not need to retry this command because the parameter was successfully changed. @(error code= ＜error-code＞)
error codeに出力されている値を参考にして，メッセージマニュアルからエラーコードを検索し，該当する対処を実施した後， GetStorageArrayコマンドを実行して，ストレージ名が変更されていることを確認してください。

KAIC90832-E
If "＜Parameter name (3)＞" is specified, both "＜Parameter name (1)＞" and "＜Parameter name (2)＞" must also be specified.
指定を見直してください。

KAIC90833-E
If "＜Parameter name (3)＞" is specified for a virtual DKC, both "＜Parameter name (1)＞" and "＜Parameter name (2)＞" must also be specified.
指定を見直してください。

KAIC90834-E
If "＜Parameter name (1)＞" is specified, "＜Parameter name (2)＞", "＜Parameter name (3)＞", and "＜Parameter name (4)＞" must also be specified.
指定を見直してください。

KAIC90835-E
If "＜Parameter name (1)＞" and "＜Parameter name (2)＞" are specified, "＜Parameter name (3)＞", "＜Parameter name (4)＞", "＜Parameter name (5)＞", and "＜Parameter name (6)＞" ("＜Parameter value (1)＞") must also be specified.
指定を見直してください。

KAIC90836-E
The value ("＜Parameter value (1)＞") specified for the vfamily parameter is not registered in the system.
指定を見直してください。

KAIC90837-E
If "＜Parameter name (1)＞" is specified, "＜Parameter name (2)＞", "＜Parameter name (3)＞", and "＜Parameter name (4)＞" ("＜Parameter value (1)＞") must also be specified.
指定を見直してください。

KAIC90838-E
If "＜Parameter name (1)＞" is specified, "＜Parameter name (2)＞", "＜Parameter name (3)＞", "＜Parameter name (4)＞", and "＜Parameter name (5)＞" ("＜Parameter value (1)＞") must also be specified.
指定を見直してください。

KAIC90839-E
If "＜Parameter name (1)＞" is specified, "＜Parameter name (2)＞", "＜Parameter name (3)＞", "＜Parameter name (4)＞", "＜Parameter name (5)＞", and "＜Parameter name (6)＞" ("＜Parameter value (1)＞") must also be specified.
指定を見直してください。

KAIC90840-E
Specify one of the following: "＜Parameter name (1)＞" or "＜Parameter name (2)＞".
指定を見直してください。

KAIC90841-E
Specify "Parameter name (1)".
指定を見直してください。

5. KAIEで始まるメッセージ

この章では，Device Managerエージェントに関するメッセージについて説明します。

この章の構成

5.1 KAIE10000～KAIE19999

5.2 KAIE20000～KAIE29999

5.3 KAIE30000～KAIE39999

5.4 KAIE60000～KAIE69999

5.1 KAIE10000～KAIE19999

Device Managerエージェントに関するメッセージ（KAIE10000～KAIE19999）を次の表に示します。

表5-1 KAIE10000～KAIE19999：Device Managerエージェントのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KAIE10401-E
アドオンモジュールの呼び出し中に予期しない例外が発生しました。（コールバック名 = ＜コールバック名＞，オブジェクトID = ＜オブジェクト識別子＞）
要因
次の過程で深刻なエラーを検出しました。

インストールまたはアンインストール時

アドオンモジュールのロード時

リクエストの受け付け時

メモリ不足，内部エラーなどのおそれがあります。
対処
メモリ不足でないかを確認し，サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIE10403-E
アドオンモジュール ＜モジュール名＞ のロード中に回復できないエラーが発生しました。
要因
モジュールのロード時にエラーが発生しました。メモリ不足，内部エラーなどのおそれがあります。
対処
メモリ不足でないかを確認し，サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIE10404-E
アドオンモジュールの状態の操作に失敗しました。処理を続行します。
要因
入出力エラーが発生しました。以下のファイルへのアクセスに失敗しました。

＜Device Managerエージェントのインストールディレクトリ＞/agent/mod/*

＜Device Managerエージェントのインストールディレクトリ＞/agent/mod/*/var

これらのディレクトリ，またはファイルへのアクセス権限がないおそれがあります。
対処
サービスの実行ユーザーが，これらのディレクトリ，またはファイルへのアクセス権限を持っているかを確認してください。もしなければ，実行ユーザーにアクセス権限を与えるか，実行ユーザーをアクセス権限のあるユーザーに変更してください。

KAIE10502-E
インストレーションIDの取得に失敗しました。
要因
環境不正です。製品情報ファイル（＜Device Managerエージェントのインストールディレクトリ＞/etc/amc_iid）の読み込みに失敗しました。インストールが正しく完了していないおそれがあります。
対処
再インストールしてください。改善されない場合は保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIE10602-E
環境が正しくありません。
要因
環境不正です。
対処
直前に詳細な原因を表すメッセージが出力されます。その対処方法を参照してください。

KAIE10606-E
インストレーションIDの書き込みに失敗しました。
要因
入出力エラーが発生しました。製品情報ファイル（＜Device Managerエージェントのインストールディレクトリ＞/etc/amc_iid）の作成に失敗しました。インストールが正しく完了していないおそれがあります。
対処
再インストールしてください。改善されない場合は保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIE10610-E
モジュールが使用中です。あとで再実行してください。
要因
アンインストールに失敗しました。モジュールが使用中です。
対処
しばらく間をあけてからアンインストールしてください。

KAIE16002-I
例外情報: ＜エラー発生時の詳細情報＞
要因
エラーの詳細情報を出力します。
対処
直後にエラーメッセージが出力されます。その対処方法を参照してください。

KAIE16605-I
アドオンモジュールが一つも見つかりませんでした。
要因
アドオンモジュールが一つも登録されていない，または登録されているが使用可能なアドオンモジュールが一つもありません。
対処
対処の必要はありません。

KAIE16606-I
指定されたアドオンモジュールは見つかりませんでした。
要因
指定されたアドオンモジュールが登録されていない，または登録されているが使用可能な状態ではありません。
対処
指定されたアドオンモジュールを使用する場合は，該当するアドオンモジュールがインストールされているか，あるいはこのプラットフォームにおいてサポートされているかを確認してください。

5.2 KAIE20000～KAIE29999

Device Managerエージェントに関するメッセージ（KAIE20000～KAIE29999）を次の表に示します。

表5-2 KAIE20000～KAIE29999：Device Managerエージェントのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KAIE20001-E
アドオンモジュールの呼び出し中に予期しない例外が発生しました。（コールバック名 = ＜コールバック名＞，オブジェクトID = ＜オブジェクト識別子＞）
要因
次の過程で深刻なエラーを検出しました。

アドオンモジュールのロード時

リクエストの受け付け時

メモリ不足，内部エラーなどのおそれがあります。
対処
メモリ不足でないかを確認し，サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIE20002-E
リクエストに対する処理を実行中に予期しない例外が発生しました。（メッセージID = ＜メッセージID＞）
要因
サービス実行中に深刻なエラーを検出しました。メモリ不足，内部エラーなどのおそれがあります。
対処
メモリ不足でないかを確認し，サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIE20101-E
サービス要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。（メッセージID = ＜メッセージID＞）
要因
サービスリクエストの処理中に予期しないエラーを検出しました。メモリ不足，内部エラーなどのおそれがあります。
対処
メモリ不足でないかを確認し，サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIE20102-E
アドオンモジュールの呼び出し中に予期しない例外が発生しました。（コールバック名 = ＜コールバック名＞，オブジェクトID = ＜オブジェクト識別子＞）
要因
サービスの実行中に深刻なエラーを検出しました。メモリ不足，内部エラーなどのおそれがあります。
対処
メモリ不足でないかを確認し，サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIE20303-E
クライアントからの接続受け付け中にエラーが発生しました。接続を切断します。（クライアント情報 = ＜クライアント情報＞）
要因
サービスの実行中に予期しないエラーが発生しました。ネットワーク障害やメモリ不足のおそれがあります。
対処
ネットワーク障害，メモリ不足などがないことを確認してから，サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIE20402-E
HTTPサービス中に予期しないエラーが発生しました。
要因
HTTP通信処理中に予期しないエラーが発生しました。ネットワーク障害，メモリ不足などのおそれがあります。
対処
ネットワーク障害，メモリ不足などがないことを確認してから，サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIE20403-E
HTTPサービス中に I/O エラーが発生しました。
要因
リモートホストとの通信中に入出力エラーが発生しました。リモートホストが接続を切断したか，ネットワーク障害またはメモリ不足などのエラーのおそれがあります。
対処
リモートホストによる通常の切断でない場合は，ネットワーク障害，メモリ不足などがないことを確認してから，サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIE20601-E
アドオンモジュールの呼び出し中に予期しない例外が発生しました。（コールバック名 = ＜コールバック名＞，オブジェクトID = ＜オブジェクト識別子＞）
要因
サービスリクエストの処理中に予期しないエラーを検出しました。メモリ不足，内部エラーなどのおそれがあります。
対処
メモリ不足でないかを確認し，サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIE20701-E
ログ出力先ディレクトリ ＜ディレクトリ名＞ が作成できません。
要因
ログ出力先ディレクトリの作成中にエラーが発生しました。下記のディレクトリへの書き込み権限がないおそれがあります。

＜Device Managerエージェントのインストールディレクトリ＞/agent

対処
サービスの実行ユーザーが，これらのディレクトリ，またはファイルへのアクセス権限を持っているかを確認してください。もしなければ，実行ユーザーにアクセス権限を与えるか，実行ユーザーをアクセス権限のあるユーザーに変更してください。

KAIE20702-E
ログ出力先 ＜ディレクトリ名＞ はディレクトリではありません。
要因
ログ出力先ディレクトリの作成中にエラーが発生しました。ディレクトリと同名のファイル（＜Device Managerエージェントのインストールディレクトリ＞/agent/logs）がすでに存在しています。
対処
ディレクトリと同名のファイルを削除してください。

KAIE20703-E
ログ出力先ディレクトリ ＜ディレクトリ名＞ は書き込み可能ではありません。
要因
ログ出力先ディレクトリ（＜Device Managerエージェントのインストールディレクトリ＞/agent/logs）が読み取り専用です。
対処
ログ出力先ディレクトリを書き込み可能にしてください。

KAIE20704-E
ログ設定処理中にI/Oエラーが発生しました。
要因
ログプロパティファイル（＜Device Managerエージェントのインストールディレクトリ＞/agent/config/logger.properties）へのアクセスに失敗しました。次のおそれがあります。

ファイルが存在しない

ユーザーがファイルを開いている

アクセス権限がない

設定内容が不正

対処

logger.propertiesファイルの存在を確認してください。

logger.propertiesファイルを開いている場合は閉じてください。

logger.propertiesファイルに対するアクセス権限を与えるか，またはアクセス権限のあるユーザーに切り替えてからサービスを再起動してください。

logger.propertiesファイルの設定内容を確認し，誤っていたら修正してください。

KAIE20705-E
ログ出力ファイルと同名のディレクトリが存在しています。（ファイルパス = ＜ファイルパス＞）
要因
下記のログ出力ファイルを作成できません。ログ出力先ディレクトリに，ログ出力ファイルと同じ名称のディレクトリが存在しています。

＜Device Managerエージェントのインストールディレクトリ＞/agent/logs/trace.log

＜Device Managerエージェントのインストールディレクトリ＞/agent/logs/access.log

＜Device Managerエージェントのインストールディレクトリ＞/agent/logs/error.log

＜Device Managerエージェントのインストールディレクトリ＞/agent/logs/service.log

対処
ログ出力ファイルと同名のディレクトリを削除してください。

KAIE20706-E
ファイルが書き込み可能ではありません。（ファイルパス = ＜ファイルパス＞）
要因
下記のログ出力ファイルのどれかが書き込みできません。サービスの実行ユーザーに書き込み権限がないためです。

＜Device Managerエージェントのインストールディレクトリ＞/agent/logs/trace.log

＜Device Managerエージェントのインストールディレクトリ＞/agent/logs/access.log

＜Device Managerエージェントのインストールディレクトリ＞/agent/logs/error.log

＜Device Managerエージェントのインストールディレクトリ＞/agent/logs/service.log

対処
ログ出力ファイルに対する書き込み権限を与えるか，または書き込み権限のあるユーザーに切り替えてから，サービスを再起動してください。

KAIE20707-E
プロパティファイルに不正が見つかりました。
要因
プロパティファイル（server.properties）の設定内容に誤りがあります。
対処
server.propertiesのプロパティの各値を確認し，修正してください。

KAIE20901-E
サービス実行プロセスを異常終了します。
要因
サービスの実行プロセスで回復できないエラーが発生しました。メモリ不足，内部エラーなどのおそれがあります。
対処

プロパティファイルに次のプロパティを指定している場合は，値を見直してください。
server.http.socket.agentAddress
server.http.socket.bindAddress

メモリ不足でないかを確認し，サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIE20902-E
サーバ実行中にI/Oエラーが発生しました。
要因
接続を待ち受け中にネットワークエラーが発生しました。ネットワーク障害，メモリ不足などのおそれがあります。
対処
ネットワーク障害，メモリ不足などが発生していないかを確認してください。頻繁に発生するようであれば保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIE20903-E
サーバ実行中に予期しないエラーが発生しました。
要因
サービス実行プロセスで予期しないエラーが発生しました。メモリ不足，内部エラーなどのおそれがあります。
対処
ネットワーク障害，メモリ不足などがないことを確認してから，サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIE20904-E
サーバソケットを閉じている時に通信エラーが発生しました。（ポート番号 = ＜ポート番号＞）
要因
サービス実行プロセスのシャットダウン時にエラーが発生しました。
対処
ネットワーク障害，メモリ不足などが発生していないかを確認してください。改善されない場合は保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIE21701-W
ログ設定ファイルでのバックアップ数の指定 "＜値＞" に形式誤りがあります。デフォルト値を使用します。
要因
logger.propertiesファイルの logger.MaxBackupIndexの値が1～20の範囲を超えているか，数値ではありません。
対処
logger.MaxBackupIndexの値を修正し，サービスを再起動してください。

KAIE21702-W
ログ設定ファイルにおける最大ファイルサイズの指定 "＜値＞" に形式誤りがあります。デフォルト値を使用します。
要因
logger.propertiesファイルの logger.MaxFileSizeの値が512KB～32MBの範囲を超えているか，数値ではありません。
対処
logger.MaxFileSizeの値を修正し，サービスの再起動してください。

KAIE21703-W
プロパティファイルでのプロパティ "＜プロパティ名＞" の値が不正です。デフォルト値を使用します。
要因
プロパティファイル（server.properties）の設定内容に誤りがあります。
対処
server.propertiesのプロパティの各値を確認し，修正してください。

5.3 KAIE30000～KAIE39999

Device Managerエージェントに関するメッセージ（KAIE30000～KAIE39999）を次の表に示します。

表5-3 KAIE30000～KAIE39999：Device Managerエージェントのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KAIE30101-E
アドオンモジュールの呼び出し中に予期しない例外が発生しました。（コールバック名 = ＜コールバック名＞，オブジェクトID = ＜オブジェクト識別子＞）
要因
サービスの実行中に深刻なエラーを検出しました。メモリ不足，内部エラーなどのおそれがあります。
対処
メモリ不足でないかを確認し，サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIE30201-E
アドオンモジュールの呼び出し中に予期しない例外が発生しました。（コールバック名 = ＜コールバック名＞，オブジェクトID = ＜オブジェクト識別子＞）
要因
サービスの実行中に深刻なエラーを検出しました。メモリ不足，内部エラーなどのおそれがあります。
対処
メモリ不足でないかを確認し，サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIE30504-E
内部エラーです。StopCLI の引数が不正です。
要因
サービス制御プロセス停止コマンドの実行中に予期しないエラーが発生しました。メモリ不足，内部エラーなどのおそれがあります。
対処
メモリ不足でないかを確認し，サービスの強制終了を再試行してください。改善されない場合は保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIE30505-E
サービス実行プロセスの開始処理中にエラーが発生しました。
要因
環境不正です。サービス実行プロセスを開始できませんでした。
対処
直前に詳細な原因を表すメッセージが出力されます。その対処方法を参照してください。

KAIE30506-E
サービス実行プロセスがキャッチされない例外をスローしました。
要因
サービス実行プロセスが予期しないエラーを検出しました。メモリ不足，内部エラーなどのおそれがあります。
対処
メモリ不足でないかを確認し，サービスを再起動してください。改善されない場合は保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIE30507-E
サービス制御プロセスへの停止コマンド送信中にエラーが発生しました。
要因
"hbsasrv stop"の実行時に通信エラーが発生しました。次のおそれがあります。

システム資源の欠乏などで，サービス制御プロセスがコマンドを受け付けられない

サービス制御プロセスが正常に稼働していない

対処
"hbsasrv stop"を再実行してください。
それでも効果がなければ，保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5.4 KAIE60000～KAIE69999

Device Managerエージェントに関するメッセージ（KAIE60000～KAIE69999）を次の表に示します。

表5-4 KAIE60000～KAIE69999：Device Managerエージェントのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KAIE62001-I
HBsAサービスはすでに起動しています。
要因
HBsAサービスを二つ以上起動しようとしました。
対処
HBsAサービスは一つのシステムで一つしか起動できません。

KAIE62601-E
HBsAサービスの実行権限がありません。
要因
管理者権限のないユーザーがHBsAサービスを起動しようとしました。
対処
管理者権限のあるユーザーでログインし，再度起動してください。

KAIE62602-E
インストールディレクトリの構造が不正です。
要因
HiCommand Suite共通エージェントコンポーネントが正しくインストールされていません。
対処
Device Managerエージェントのインストールが正しく完了しているか確認してください。

KAIE62604-E
アドオンモジュールが動作中なので，HBsAサービスを停止できません。
要因
アドオンモジュールが処理実行中のため，HBsAサービスを停止できませんでした。
対処
アドオンモジュールの処理が完了してから再度実行してください。サービスの停止方法の詳細については，hbsasrvコマンドの説明を参照してください。

KAIE62605-E
HBsAサービスの接続エラーが発生しました。
要因
HBsAサービスとの通信処理中にエラーが発生しました。
対処
ホスト上でTCP/IP環境が正常に使用できるのかどうか，OS標準のネットワーク監視コマンド（netstat，pingなど）を使用して確認してください。
問題がない場合は，システムを再起動したあと，再インストールしてください。問題が解決しない場合は，保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIE62606-E
HBsAサービスの開始中にエラーが発生しました。
要因
Windowsサービスに登録されたHBsAサービスのアクセスに失敗しました。
対処
再インストールしてください。問題が解決しない場合は，保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAIE62607-E
HBsAサービスが正常に起動できません。
要因
HBsAサービスの起動でJVMの異常を検出しました。
対処
前提パッチが適用されていることを確認してください。
適用後，再インストールしてください。

KAIE62608-E
Javaのパスが不正です。[＜path＞]
要因
server.propertiesのserver.agent.JRE.locationに設定したパスに誤りがあります。
対処
server.propertiesのserver.agent.JRE.locationに設定した値を見直してから，再実行してください。

KAIE62638-E
The value specified for server.agent.maxMemorySize in the server.properties file is not numeric.
要因
server.propertiesファイルのserver.agent.maxMemorySizeの値が数値ではありません。
対処
server.agent.maxMemorySizeの値を修正してから，HBsAサービスを再起動してください。

KAIE62639-E
The value specified for server.agent.maxMemorySize in the server.properties file is outside the valid range.
要因
server.propertiesファイルのserver.agent.maxMemorySizeの値が32～4,096の範囲外です。
対処
server.agent.maxMemorySizeの値を修正してから，HBsAサービスを再起動してください。

KAIE65601-E
コマンドが管理者以外のユーザ権限で実行されました。このコマンドは管理者として実行してください。
要因
コマンドが管理者以外のユーザー権限で実行されました。
対処
コマンドを管理者として実行してください。

KAIE66007-I
Javaのパス[＜path＞]をserver.propertiesに設定しました。
要因
-
対処
-

KAIE66010-I
コマンドが正常に終了しました。
要因
-
対処
-

KAIE66011-I
使用可能なJavaは[＜パス＞]です。
-setオプションを使用してserver.propertiesに設定してください。
要因
-
対処
-

KAIE66601-E
引数不正 [＜引数＞]
要因
引数が不正です。
対処
正しい引数を指定して再度実行してください。

KAIE66604-E
製品で使用するポート番号が別のプログラムで使用されています。
製品で使用するポート番号を変更して再度firewall_setup.batを実行してください。
要因
製品で使用するポート番号が別のプログラムで使用されています。
対処
以下の1-3の手順を実行してください。

プロパティファイル"server.properties"の以下の値を確認してください。
"server.agent.port"
"server.http.port"
"server.http.localPort"

ファイアウォールの例外登録を確認してください。

重複しているポート番号を変更し，firewall_setupを実行してください。

KAIE66605-E
ファイアウォールの設定に失敗しました。 [＜プロパティキー＞]
要因
ファイアウォール例外登録に失敗した。
対処
手動でファイアウォールの例外登録を行ってください。

KAIE66606-E
インストールパスの取得に失敗しました。
要因
インストールパスの取得に失敗した。
対処
Device Managerエージェントを再インストールしてください。

KAIE66607-E
内部エラーが発生しました。
要因
内部エラーが発生しました。
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIE66608-E
非対象OSでコマンドが実行されました。
要因
非対象OSでコマンドが実行されました。
対処
マニュアルを参照して，サポートするOSを確認してください。

KAIE66609-E
Javaパス[＜パス＞]が不正です。
要因
指定されたパスが不正です。
対処
パスが正しいか確認後，再度実行してください。

KAIE66610-E
プロパティファイルへの書き込みに失敗しました。
要因
server.propertiesファイルへの書き込みに失敗しました。
対処
server.propertiesファイルが破損していないか，または書き込み権限が設定されているか確認してください。

KAIE66611-E
ファイル[＜ファイル名＞]が見つかりません。
要因
ファイル[＜ファイル名＞]が見つかりません。
対処
メッセージに出力されたファイルが存在するか確認してください。必要に応じてDevice Managerエージェントを再インストールしてください。

6. KAIGで始まるメッセージ

この章では，Host Data Collectorに関するメッセージについて説明します。

この章の構成

6.1 KAIG00000～KAIG09999

6.1 KAIG00000～KAIG09999

Host Data Collectorに関するメッセージ（KAIG00000～KAIG09999）を次の表に示します。

表6-1 KAIG00000～KAIG09999：Host Data Collectorのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KAIG04003-E
インストール先のドライブに必要なディスク空き容量がありません。
システムドライブおよびインストールドライブに十分な空き容量を確保してください。
要因
インストールに必要なディスクの空き容量がありません。
対処
システムドライブおよびインストールドライブに十分な空き容量を確保してください。

KAIG04004-E
このシステムには異なるベンダーのHost Data Collectorがインストールされています。
インストール済みのベンダーと同一のベンダーのインストーラを使用してインストールしてください。
要因
すでに異なるベンダーのHost Data Collectorがインストールされています。
対処
インストール済みのベンダーと同一のベンダーのインストーラを使用してインストールしてください。

KAIG04007-E
既に新しいバージョンがインストールされています。
ダウングレードすることは出来ません。
要因
新しいバージョンのHost Data Collectorがインストールされている環境で，古いバージョンのHost Data Collectorをインストールしようとしました。
対処
対処の必要はありません。

KAIG04008-E
サポートしていないOSです。
要因
サポートしていないOSへインストールしようとしたためインストール処理を中止しました。
対処
マニュアルを参照し，サポートOSのバージョンを確認してください。

KAIG04009-E
現在のユーザーに管理者権限がありません。
管理者権限を持つユーザーで実行してください。
要因
ユーザーグループの権限が管理者権限ではありません。
対処
管理者権限を持つユーザーで実行してください。

KAIG04017-E
Host Data Collector Base Serviceサービスの停止に失敗しました。
要因
サービスの停止に失敗しました。
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIG04039-E
既にインストーラまたはアンインストーラが起動しているため，インストールまたはアンインストールを中止します。
現在起動しているインストーラまたはアンインストーラを全て終了してから再度実行してください。
要因
インストーラまたはアンインストーラが既に起動しています。
対処
現在起動しているHost Data Collectorのインストーラ/アンインストーラを全て終了してから再度実行してください。

KAIG04040-E
インストール先として指定するパスが指定されていません。
要因
インストールパスの指定が行われていません。
対処
インストールパスの指定を行ってください。

KAIG04041-E
インストール先として指定するパスは，64バイト以内で指定してください。
要因
指定されたインストールパスの文字列長が65バイト以上だった。
対処
インストールパスは64バイト以内で指定してください。

KAIG04042-E
インストール先として指定するパスは，ドライブ直下を指定することはできません。
要因
指定されたインストールパスがドライブ直下です。
対処
インストールパスはドライブ直下以外を指定してください。

KAIG04043-E
（Windowsの場合）
インストール先として指定したパスに，使用できない文字が含まれています。インストール先のパスは，次の文字で指定してください。
A～Z a～z 0～9 . _ ( ) 半角スペース
（UNIXの場合）
インストール先として指定したパスに，使用できない文字が含まれています。インストール先のパスは，次の文字で指定してください。
A～Z a～z 0～9 _ /
要因
指定されたインストールパスの文字列に使用できない文字が含まれている。
対処
正しいインストールパスを指定してください。

KAIG04045-E
ポート番号が指定されていません。
要因
ポート番号の指定が行われていません。
対処
ポート番号の指定を行ってください。

KAIG04046-E
ポート番号の指定が間違っています。1～65535の数値で指定してください。
要因
ポート番号の指定が不正です。
対処
正しいポート番号を指定してください。

KAIG04047-E
Host Data Collectorのインストール処理で継続できないエラーが発生しました。
インストールを中止します。
要因
インストールに失敗しました。
対処
Host Data Collectorを再インストールしてください。
現象が解決されない場合は，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIG04048-E
Host Data Collectorのアンインストール処理で継続できないエラーが発生しました。
アンインストールを中止します。
要因
アンインストールに失敗しました。
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIG04049-E
インストール先パスの指定が間違っています。
要因
以下の原因が考えられます。

インストールパスに連続したスペースが含まれています。

インストールパスの区切り文字の前後にスペースが含まれています。

ドライブレターに誤りがあります。

対処
正しいインストールパスを指定してください。

KAIG04053-E
インストール先として指定するパスは，rootディレクトリを指定することはできません。
要因
指定されたインストールパスはrootディレクトリです。
対処
インストールパスはrootディレクトリ以外を指定してください。

KAIG04054-E
インストール先として指定するパスは，相対パスを指定することはできません。
要因
指定されたインストールパスが相対パスです。
対処
インストールパスは絶対パスを指定してください。

KAIG04058-E
この環境は非グローバルゾーンです。非グローバルゾーンへのインストールはサポートしていません。
要因
グローバル・ゾーン以外でインストールを実行しようとしました。
対処
グローバル・ゾーンでインストールを実行してください。

KAIG06002-E
An internal error occurred.
要因
内部処理で予期しないエラーが発生しました。
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIG06004-E
A command that cannot be executed in parallel is currently executing. Wait for the command to end, and then retry the operation.
要因
同時実行不可能なコマンドが実行中です。
対処
現在実行中の同時実行不可コマンドの終了を待ってください。

KAIG06005-E
The ＜コマンド名＞ command cannot be executed because the account does not have administrator permissions.
要因
現在のアカウント(ユーザー)に管理者権限がありません。
対処
管理者権限をもつアカウント(ユーザー)でログインし直してください。

KAIG06007-E
A syntax error occurred with an argument. (＜入力引数＞)
要因
引数の指定方法に誤りがあります。（＜入力引数＞）
対処
使用方法に従ってください。

KAIG06009-E
The state of the service Host Data Collector Base Service could not be acquired.
要因
内部処理で予期しないエラーが発生しました。
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIG06010-E
The startup type of the service Host Data Collector Base Service is "disabled".
要因
Host Data Collector Base Serviceサービスのスタートアップの種類が無効となっています。
対処
Host Data Collector Base Serviceサービスのスタートアップの種類は"自動"を設定してください。

KAIG06011-E
Startup of the service Host Data Collector Base Service failed.
要因
Host Data Collectorのサービス起動は失敗しました。
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIG06012-E
Stopping the service Host Data Collector Base Service failed.
要因
Host Data Collector Base Serviceサービスの停止は失敗しました。
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIG06015-E
The Host Data Collector environment is invalid.
hdcbase.properties does not exist.
要因
hdcbase.propertiesが存在しません。
対処
Host Data Collectorの再インストールを行ってください。

KAIG06016-E
The port number is invalid.
Specify a port number in the range from 1 to 65535.
要因
指定したポート番号が範囲外でした。
対処
1から65535の範囲でその後で再度コマンドを実行してください。使用されていないポート番号をプロパティファイルに記載してください。

KAIG06017-E
The port number attempting to be registered is already in use.(＜登録対象のポート番号＞)
Specify a different port number.
要因
対象のポート番号が既に使用済みです。
対処
使用されていないポート番号をプロパティファイルに指定して，再度コマンドを実行してください。
そのあと，Host Data Collector Base Serviceサービスを再起動してください。

KAIG06018-E
Registration of the firewall exception failed.
Manually register the exception.
要因
Windowsファイアウォールの例外登録に失敗しました。
対処
手動でWindowsファイアウォールの例外登録を行ってください。
その際の例外登録名は"Host Data Collector Base"にしてください。
そのあと，Host Data Collector Baseサービスを再起動してください。

KAIG06020-E
Acquisition of version information has failed.
要因
バージョン情報の取得に失敗しました。
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIG06021-E
Java cannot be used.
要因
javaconfig.propertiesのjavapathlocationに指定されたJavaが使用できません。
対処
javaconfig.propertiesのjavapathlocationの指定内容を見直した後，再度コマンドを実行してください。

KAIG06024-E
The Host Data Collector Base Service status is invalid.
要因
Host Data Collector Base Serviceサービスの状態が不正です。
対処
controlservice stopコマンドを実行してHost Data Collector Base Serviceサービスを停止させた後，再度コマンドを実行してください。

KAIG06025-E
The port number format is invalid.
要因
ポート番号の指定形式が不正です。
対処
hdcbase.propertiesファイルを見直して，Host Data Collector Base Serviceサービスを起動してください。

KAIG06026-E
The port number used by Host Data Collector is in use by another program.
要因
Host Data Collectorが使用するポート番号が重複しています。
対処
hdcbase.propertiesファイルを見直して，Host Data Collector Base Serviceサービスを起動してください。

KAIG06027-E
Not enough port numbers were specified to handle the number of Adapter processes to be started.
要因
Adapterプロセスの起動数に対して指定されたポート数が不足しています。
対処
hdcbase.propertiesファイルのhdc.adapter.adapterProcessNumおよびhdc.adapter.localportの値を見直して，Host Data Collector Base Serviceサービスを起動してください。

KAIG06028-E
The value specified for the IP address to be used for communication with the management server is not in the form of an IP address.
要因
管理サーバとの通信で使用するIPアドレスがIPアドレスの形式に沿っていません。
対処
hdcbase.propertiesファイルのhdc.service.rmi.registryIPAddressの値を見直して，Host Data Collector Base Serviceサービスを起動してください。

KAIG06029-E
The IP address to be used for communication with the management server is not a usable IP address.
要因
管理サーバとの通信で使用するIPアドレスが通信可能なIPアドレスではありません。
対処
hdcbase.propertiesファイルのhdc.service.rmi.registryIPAddressの値を見直して，Host Data Collector Base Serviceサービスを起動してください。

KAIG07025-I
Windows Firewall is not installed on the active OS.
要因
実行しているOSにWindowsファイアウォールが存在していません。
対処
Windowsファイアウォールが存在しないため，対処は不要です。
別途ファイアウォール製品をインストールしている場合は，手動でファイアウォールの例外登録を行ってください。

KAIG08001-E
No value is specified for the key ＜キー名＞.
要因
キーに対する値が指定されていません。
対処
適切な値を指定してください。

KAIG08002-E
Creation of a keystore failed.
要因
キーストア作成中に予期しないエラーが発生しました。
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIG08003-E
Creation of a self-signed certificate failed.
要因
自己署名証明書作成中に予期しないエラーが発生しました。
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIG08004-E
Creation of a CSR failed.
要因
CSR作成中に予期しないエラーが発生しました。
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIG08005-E
Specify six or more characters for the value of the key ＜キー名＞.
要因
キーに指定した値が5文字以下になっています。
対処
適切な値を指定してください。

KAIG08006-E
Specify all required options.
要因
指定されていない必須オプションがあります。
対処
必須オプションを全て指定してください。

KAIG08007-E
A fatal error occurred.
要因
内部処理で予期しないエラーが発生しました。
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAIG08008-E
Specify a number greater than or equal to 1 for the validity key.
要因
以下の原因が考えられます。

指定した値が数値ではない場合。

1未満の値が指定された場合。

対処
適切な値を指定してください。

KAIG08009-E
A keystore already exists.
要因
keyオプションに指定した値と同じ名前のキーストアが既に存在します。
対処
別の値をkeyオプションに指定してください。

KAIG08010-E
For the storepass option and the keypass option, specify the same password.
要因
keypassオプションとstorepassオプションに指定したパスワードが異なります。
対処
storepass オプションとkeypass オプションには，同じパスワードを指定してください。

KAIG08804-I
The hdc_ssltool command finished successfully.
要因
-
対処
-

7. KAPMで始まるメッセージ

この章では，Hitachi Command Suite共通コンポーネントに関するメッセージについて説明します。

この章の構成

7.1 KAPM00000～KAPM09999

7.2 KAPM10000～KAPM19999

7.3 KAPM40000～KAPM49999

7.1 KAPM00000～KAPM09999

Hitachi Command Suite共通コンポーネントに関するメッセージ（KAPM00000～KAPM09999）を次の表に示します。

表7-1 KAPM00000～KAPM09999：Hitachi Command Suite共通コンポーネントのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KAPM00001-E
ID=aa...aa,LogTraceLibrary error.Trace START failed. bb...bb
aa...aa：ログを使用するプログラムのID
bb...bb：トレースの開始に失敗したときにログトレースライブラリーが出すエラーメッセージ
固有ログトレースの開始に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00002-E
ID=aa...aa,LogtraceLibrary error.Trace STOP failed. bb...bb
aa...aa：ログを使用するプログラムのID
bb...bb：トレースの開始の失敗時にログトレースライブラリーの出すエラーメッセージ
固有ログトレースの停止に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00003-W
ID=aa...aa,Trace output error.
aa...aa：ログを使用するプログラムのID
固有ログトレースの出力に失敗しました。
固有ログファイルが読み込み専用になっていないか確認してください。

KAPM00004-W
ID=aa...aa,Integrated trace output error.
aa...aa：ログを使用するプログラムのID
統合ログトレースの出力に失敗しました。
Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2のサービスが動いているか確認してください。

KAPM00005-E
File I/O failed.(filename=aa...aa).
aa...aa：バージョンファイルの名前
バージョンファイルの作成に失敗しました。
aa...aaで示されるバージョンファイルが書き込み可能（パーミッション，権限など）か確認してください。

KAPM00006-E
ID=aa...aa,Invalid eventlog source.Eventlog's config not found in the registry(source name="HiCommand Log")
aa...aa：ログを使用するプログラムのID
Eventlogを出力するためのレジストリー情報が見つかりませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00011-E
ID=aa...aa,Versionfile name is null.
aa...aa：ログを使用するプログラムのID
バージョンファイル名が指定されませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00012-E
ID=aa...aa,PP version is null.
aa...aa：ログを使用するプログラムのID
各PPのバージョンが指定されませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00013-E
ID=aa...aa,Trace log file name is null.
aa...aa：ログを使用するプログラムのID
固有ログトレースファイルの名前が指定されませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00014-E
ID=aa...aa,Class name is null.
aa...aa：ログを使用するプログラムのID
ログを出力しようとするプログラムのクラス名が指定されませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00015-E
ID=aa...aa,Kind of Event is null.
aa...aa：ログを使用するプログラムのID
出力するメッセージイベントの種類を示す値が指定されませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00016-E
ID=aa...aa,Message-ID is null.
aa...aa：ログを使用するプログラムのID
出力しようとしたメッセージのメッセージIDが指定されませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00017-E
aa...aa
aa...aa：NullPointerExceptionのメッセージ
LogTraceManagerの中でNullPointerExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00018-E
aa...aa
aa...aa：Exceptionのメッセージ
LogTraceManagerで想定外のExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00019-E
ID=aa...aa,SyslogID size error:idEnt=bb...bb
aa...aa：ログを使用するプログラムのID
bb...bb：EventlogのID
Eventlogに付加するID（bb...bb）の長さが長過ぎます。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00020-E
ID=aa...aa,Invalid version length:version=bb...bb
aa...aa：ログを使用するプログラムのID
bb...bb：バージョンの文字列
バージョン文字列の長さが長過ぎます。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00021-E
ID=aa...aa,Invalid log file number:logNum=bb...bb
aa...aa：ログを使用するプログラムのID
bb...bb：固有ログトレースのファイルの数
固有ログトレースのファイルの数が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00022-E
ID=aa...aa,Invalid log file size:logSize=bb...bb
aa...aa：ログを使用するプログラムのID
bb...bb：固有ログトレースのファイルサイズ
固有ログトレースのファイルサイズが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00023-E
ID=aa...aa,Invalid message type:kind=bb...bb
aa...aa：ログを使用するプログラムのID
bb...bb：メッセージの種類
メッセージの種類を示す値が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00024-E
ID=aa...aa,Invalid output level:level=bb...bb
aa...aa：ログを使用するプログラムのID
bb...bb：出力レベル
コード中のログの出力レベルが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00025-E
The value of the encoding setting bb...bb of the unique log output of aa...aa is invalid.
aa...aa：ログ出力を要求したプログラム名
bb...bb：エンコーディング
aa...aaの固有ログ出力のエンコーディング指定値bb...bbは不正な値です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00090-I
The SSO server started successfully.
SSOサーバの起動に成功しました。

KAPM00091-E
An attempt to start the SSO server has failed.
SSOサーバの起動に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00092-I
The SSO server was stopped successfully.
SSOサーバの停止に成功しました。

KAPM00101-E
An authentication error occurred.
認証障害が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00102-E
An error occurred during DBMS access processing.
DBMSへのアクセス中に障害が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00103-E
The DBMS is not running.
DBMSが起動していません。
DBMSが起動しているか確認してください。

KAPM00104-E
The product name is not specified.
製品名が指定されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00105-E
An unexpected value was returned from the integrated authentication server. (aa...aa)
aa...aa：予期しない戻り値
統合認証サーバから予期しない値が返りました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00106-E
An attempt to update the authentication data has failed.
認証データの更新に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00107-E
An attempt to delete the authentication data has failed.
認証データの削除に失敗しました。
再度実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00108-E
An attempt to print the authentication data has failed.
認証データの表示に失敗しました。
再度実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00110-E
The HSSOContext value is invalid.
HSSOコンテキストの値が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00111-I
The authentication data was successfully updated.
認証データの更新に成功しました。

KAPM00112-I
The authentication data was successfully deleted. (aa...aa)
aa...aa：製品名
認証データの削除に成功しました。

KAPM00113-I
The authentication data is already deleted. (aa...aa)
aa...aa：製品名
認証データはすでに削除されています。

KAPM00114-I
The authentication data was successfully displayed.
認証データの表示に成功しました。

KAPM00115-E
An attempt to communicate with the SSO server has failed.
SSOサーバとの通信に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00116-E
An attempt to update authentication data has failed.
認証データの更新に失敗した場合に表示します。
Single Sign On serverを再起動してください。

KAPM00117-E
The RD area of HBase is blocked.
Hitachi Command Suite共通コンポーネントのRDエリアが閉塞しています。
HiRDBが閉塞した原因を取り除いてから再実行してください。

KAPM00119-E
Deletion of the license event data has failed.
ライセンスイベントデータの削除に失敗しました。
DBMSが起動していることを確認してから再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00130-E
There is no value in the request.
リクエストに値がありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00131-E
A required token is not specified.
トークンが設定されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00132-E
The event name is invalid.
イベント名が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00133-E
The DBMS is not running.
DBMSが起動していません。
DBMSが起動しているか確認してください。

KAPM00134-E
An error occurred during a DBMS access.
DBMSへのアクセス中に障害が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00137-E
An authentication error occurred.
認証障害が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00138-E
Authentication data for delete processing is invalid.
削除時の認証データが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00139-I
Deletion of authentication data for all products will now start.
すべての製品の認証データを削除します。

KAPM00140-I
Deletion of authentication data will now start.
Application name: aa...aa
Service name: bb...bb
aa...aa：アプリケーション名
bb...bb：サービス名
認証データを削除します。

KAPM00141-E
An attempt to lock the table has failed.
テーブルロックに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00145-E
The RD area of HBase is blocked.
Hitachi Command Suite共通コンポーネントのRDエリアが閉塞しています。
HiRDBが閉塞した原因を取り除いてから再実行してください。

KAPM00162-E
There is an error in the protocol. (element = aa...aa)
aa...aa：要素
プロトコルに誤りがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00163-E
There is an error in the protocol. (element = aa...aa, attribute = bb...bb, value = cc...cc)
aa...aa：要素
bb...bb：属性
cc...cc：値
プロトコルに誤りがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00192-E
An exception was detected.
例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00199-E
aa...aa
aa...aa：例外オブジェクト名と発生した原因，または例外オブジェクトのバックトレース
KAPMxxxxx-Eの詳細情報です。発生した例外オブジェクトとそのバックトレースを表します。
直前のメッセージKAPMxxxxx-Eを参照してください。

KAPM00203-E
The DBMS is not running.
DBMSが起動していません。
DBMSが起動しているか確認してください。

KAPM00204-E
The RD area of HBase is blocked.
Hitachi Command Suite共通コンポーネントのRDエリアが閉塞しています。
HiRDBが閉塞した原因を取り除いてから再実行してください。

KAPM00205-E
An error occurred during access to the DBMS.
DBMSへのアクセス中に障害が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00206-E
The specified event data has already been registered. (application type = aa...aa, event type = bb...bb, event code = cc...cc)
aa...aa：アプリケーション種別
bb...bb：イベント種別
cc...cc：イベントコード
すでにイベントデータが登録されています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00207-E
Event data cannot be updated because no event data exists. (application type = aa...aa, event type = bb...bb, event code = cc...cc)
aa...aa：アプリケーション種別
bb...bb：イベント種別
cc...cc：イベントコード
イベントデータがないので更新できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00208-E
Communication with the SSO server has failed.
SSOサーバとの通信に失敗しました。
HBase Storage Mgmt Common ServiceもしくはHBase Storage Mgmt Web Service，またはデータベースが起動していることを確認してください。

KAPM00209-E
Authentication has failed.
認証に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00210-E
A program type specified for TNB_SoftwareFeature is not registered. (application type = aa...aa)
aa...aa：アプリケーション種別
TNB_SoftwareFeatureに指定されたプログラム種別が登録されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00211-E
Associated data does not exist. (application type = aa...aa)
aa...aa：アプリケーション種別
関連データがありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00212-E
An event management object cannot be deleted because the specified parameter is invalid. (application type = aa...aa, event type = bb...bb, event code = cc...cc)
aa...aa：アプリケーション種別
bb...bb：イベント種別
cc...cc：イベントコード
指定されたパラメーターが不正なので，イベント管理オブジェクトを削除できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00213-E
The value registered in the database is invalid. (application type = aa...aa, event type = bb...bb, event code = cc...cc)
aa...aa：アプリケーション種別
bb...bb：イベント種別
cc...cc：イベントコード
データベースに登録されている値が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00214-E
The same information is already registered in the database. (application type = aa...aa, event type = bb...bb, event code = cc...cc)
aa...aa：アプリケーション種別
bb...bb：イベント種別
cc...cc：イベントコード
データベースに同じ情報が登録されています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00215-E
An attribute value is invalid. (attribute = aa...aa)
aa...aa：属性
属性の値が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00216-W
The attribute length exceeds the maximum limit. (attribute = aa...aa, value = bb...bb, maximum limit = cc...cc)
aa...aa：属性
bb...bb：値
cc...cc：制限値
属性の長さが制限値を超えています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00217-E
An invalid parameter is specified.
パラメーターが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00218-W
The relation between the license warning window and the version window is not registered. (application type = aa...aa)
aa...aa：アプリケーション種別
ライセンス警告画面とバージョン画面の関連が登録されていません。
ライセンス警告画面とバージョン画面の関係を見直してください。

KAPM00252-E
The license information file does not exist. (license information file = aa...aa)
aa...aa：ライセンス情報ファイル
ライセンス情報ファイルがありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00253-E
The license information file might be corrupted. (license information file = aa...aa)
aa...aa：ライセンス情報ファイル
ライセンス情報ファイルが壊れているおそれがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00254-E
An attempt to read the license information file has failed. (license information file = aa...aa)
aa...aa：ライセンス情報ファイル
ライセンス情報ファイルの読み込みに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00255-E
The license information file cannot be accessed. (license information file = aa...aa)
aa...aa：ライセンス情報ファイル
ライセンス情報ファイルにアクセスできません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00256-E
The license information file contains invalid information. (line number = aa...aa, value = bb...bb)
aa...aa：行番号
bb...bb：値
ライセンス情報ファイルの内容に誤りがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00257-E
The format ID of the license information in the license information file is invalid. (format ID = aa...aa)
aa...aa：フォーマットID
ライセンス情報ファイルに記述されたライセンス情報のフォーマットIDに誤りがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00258-E
The length of the license information in the license information file is invalid. (format ID = aa...aa, number of characters = bb...bb)
aa...aa：フォーマットID
bb...bb：文字数
ライセンス情報ファイルに記述されたライセンス情報の文字数に誤りがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00259-E
Valid license information does not exist.
有効なライセンス情報がありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00260-E
The PPID in the license information file contains non-hexadecimal characters. (PPID = aa...aa)
aa...aa：PPID
ライセンス情報ファイルに記述されたPPIDに，16進数以外の文字が含まれています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00261-E
The device number in the license information file contains non-alphanumeric characters. (device number = aa...aa)
aa...aa：DKC製番
ライセンス情報ファイルに記述されたDKC製番に，英数字以外の文字が含まれています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00262-E
The license type in the license information file is invalid. (license type = aa...aa)
aa...aa：ライセンスキー種別
ライセンス情報ファイルに記述されたライセンスキー種別に誤りがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00263-E
The license capacity in the license information file contains non-alphanumeric characters. (license capacity = aa...aa)
aa...aa：ライセンス容量
ライセンス情報ファイルに記述されたライセンス容量に，英数字以外の文字が含まれています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00264-E
The expiration date in the license information file contains non-numerical characters. (expiration date = aa...aa)
aa...aa：満了日付
ライセンス情報ファイルに記述されたライセンス満了日付に，数字以外の文字が含まれています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00265-E
The serial number in the license information file contains non-alphanumeric characters. (serial number = aa...aa)
aa...aa：シリアル番号
ライセンス情報ファイルに記述されたシリアル番号に，英数字以外の文字が含まれています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00266-E
The subscription license capacity in the license information file contains non-alphanumeric characters. (capacity of subscription license = aa...aa)
aa...aa：Subscriptionライセンスの容量
ライセンス情報ファイルに記述されたSubscriptionライセンスの容量に，英数字以外の文字が含まれています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00267-E
The device type in the license information file contains non-alphanumeric characters. (device type = aa...aa)
aa...aa：装置種別
ライセンス情報ファイルに記述された装置種別に，英数字以外の文字が含まれています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00269-E
The specified argument is invalid.
指定した引数が正しくありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00270-E
The used capacity of the specified storage system is invalid. (used capacity = aa...aa)
aa...aa：使用容量
指定したストレージシステムの使用容量が正しくありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00271-E
The license is in emergency status.
ライセンス状態が非常です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00272-E
The meter-based term license capacity cannot be reduced because a meter-based term license cannot be applied to the target storage system.
Meter-based Termライセンスを適用できるストレージシステムではないため，Meter-based Termライセンス容量を減量できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00273-E
The capacity after reduction falls below the minimum of -99,999,999 TB.
減算後の容量が最小値の-99,999,999TBを下回っています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00274-E
The specified license information is invalid. (attribute = aa...aa)
aa...aa：属性
指定したライセンス情報が正しくありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00275-W
The current storage system's used capacity is within the range of the usable capacity under a permanent license. (usable capacity under permanent license = aa...aa, usable capacity under meter-based term license = bb...bb)
aa...aa：永久ライセンスで使用できる容量
bb...bb：Meter-based Termライセンスで使用できる容量
現在のストレージシステムの使用容量は，永久ライセンスで使用できる容量の範囲内です。

KAPM00276-E
The usable capacity under the meter-based term license is less than 0. (usable capacity under meter-based term license = aa...aa)
aa...aa：Meter-based Termライセンスで使用できる容量
Meter-based Termライセンスで使用できる容量が0を下回っています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00277-W
An attempt to write to the license history has failed.
ライセンス履歴の書き込みに失敗しました。

KAPM00278-W
An attempt to modify the file attribute failed. (file name = aa...aa)
aa...aa：ファイル名
ファイルの属性変更に失敗しました。

KAPM00279-E
Exclusive control has failed.
排他制御に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00280-E
A time out occurred during exclusive control.
排他制御でタイムアウトが発生しました。
再度実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00281-E
The meter-based term licensed capacity cannot be reduced because aa...aa day(s) passed since the usable license capacity became negative.
aa...aa：ライセンスの容量がマイナスになった日からの日数
Meter-based Termライセンスで使用できる容量がマイナスになってからaa...aa日経過しているため，ライセンスの容量を減算できません。
Meter-based Termライセンスの内容を確認して，必要に応じてライセンスキーを追加してください。

KAPM00282-W
The license information file does not exist. (application type = aa...aa)
aa...aa：アプリケーション種別
メッセージに出力されたアプリケーションに対して，ライセンス情報ファイルがありません。
ライセンスが入力されていない場合，通常時でもメッセージが出力されることがあります。

KAPM00283-E
The license information file might be corrupted. (application type = aa...aa)
aa...aa：アプリケーション種別
ライセンス情報ファイルが壊れているおそれがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00284-E
An attempt to read the license information file failed. (application type = aa...aa)
aa...aa：アプリケーション種別
ライセンス情報ファイルの読み込みに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00285-E
The license information file cannot be accessed. (application type = aa...aa)
aa...aa：アプリケーション種別
ライセンス情報ファイルにアクセスできません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00286-E
The number of servers after the subtraction operation fell below the minimum value -99,999,999.
減算後のサーバ台数が最小値の-99,999,999台を下回っています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00287-E
Information related to the exclusion control failure will be output. (function name = aa...aa, detailed error code = bb...bb, processing time = cc...cc)
aa...aa：関数名
bb...bb：詳細なエラーコード
cc...cc：処理時間
排他制御の失敗に関する情報を出力します。
直前のメッセージに従って対処してください。

KAPM00288-E
An attempt to release the lock failed.
排他の解除に失敗しました
再度実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM00900-I
The SSO server started successfully.
SSOサーバの起動に成功しました。

KAPM00901-E
An attempt to start the SSO server has failed.
SSOサーバの起動に失敗しました。

KAPM00902-I
The SSO server was stopped successfully.
SSOサーバの停止に成功しました。

KAPM01001-I
Initializing HssoServer configuration.
サーブレットの初期化を開始します。

KAPM01002-E
The system property indicated by hcmds.home could not be found.
システムプロパティからhcmds.homeが見つかりません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01003-E
HssoServerRes1_0.dtd was not found. path= aa...aa
aa...aa：HssoServerRes1_0.dtdが置いてあるフォルダのパス
レスポンスに使用するDTDファイルが指定されたパスに存在しません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01004-E
Can't read DTD files.
DTDファイルの読み込みに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01005-W
Failed to close FileStream.
FileStreamのクローズに失敗しました。

KAPM01008-I
HTTP:POST from aa...aa
aa...aa：IPアドレス
リクエストしてきたクライアントのIPアドレスです。

KAPM01010-E
Can't get InputStream from Request.
リクエストからInputStreamの取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01013-E
Unsupported command was requested.
リクエストされたコマンド名が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01017-E
Unsupported method was requested.
リクエストされたメソッド名が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01019-E
Unsupported method was requested.
リクエストされたメソッド名が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01024-I
Request Information: Version = aa...aa, Command = bb...bb, ID = cc...cc
aa...aa：HSSOのプロトコルバージョン
bb...bb：HSSOのコマンド名
cc...cc：ユーザーIDまたはセッションID
リクエストの情報を表示します。

KAPM01025-E
A fatal error occurred.
致命的なエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01026-E
An attempt to initialize the HSSO Server configuration has failed.
HSSOサーバの初期化に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01028-E
The file "aa...aa" could not be read. Path = bb...bb
aa...aa：ファイル名
bb...bb：ファイルの絶対パス
"aa...aa"ファイルを読むことができませんでした。
aa...aaで指定されるファイルがbb...bbで指定されるパスに存在するか，または，読み込むことができるか確認してください。

KAPM01034-E
Can't get the required information from request. Request is invalid.
リクエストのフォーマットが不正です（解析には成功している状態）。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01036-E
Request XML can't parse to DOM. - aa...aa
aa...aa：Exceptionのメッセージ
リクエストのフォーマットが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01040-E
XML version aa...aa for HssoClient is not supported.
aa...aa：リクエストのバージョン
指定されたバージョンのリクエストをサポートしていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01042-E
An attempt to parse the request has failed.
リクエストの解析に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01046-E
The format of the request was invalid. Cause = aa...aa
aa...aa：原因となった場所
リクエストのフォーマットが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01051-E
The creation of HSSOContext for authentication has failed. aa...aa
aa...aa：Exceptionのメッセージ
HSSOコンテキストの作成に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01052-I
aa...aa accessed.
aa...aa：ユーザーID
アクセスしてきたユーザーのIDです。

KAPM01053-E
Authentication Failed.
クライアントの認証に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01055-E
The system property specified in hcmds.home cannot be found.
hcmds.homeで指定したシステムプロパティが見つかりません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01056-E
HDVM.user not found at hcmds.home.
HDVM.userの値が設定されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01057-E
HDVM.password not found at hcmds.home.
HDVM.passwordの値が設定されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01059-E
The specified HSSO session is invalid, or does not exist. Session ID = aa...aa
aa...aa：リクエストで指定されたセッションID
指定されたHSSOセッションは無効または存在しません。
再ログインしてください。

KAPM01061-E
An invalid value is set in the configuration file. Parameter = aa...aa
aa...aa：パラメーター名
設定ファイルに無効な値が設定されています。
次に示すファイルのaa...aaで指定されるパラメーターが正常な値であることを確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥conf¥user.conf
Solaris SPARC版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf
Solaris10(x64)版またはLinux版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞/Base/conf/user.conf

KAPM01062-E
A parameter is not set in the configuration file. Parameter = aa...aa
aa...aa：パラメーター名
設定ファイルにパラメーターが設定されていません。
次に示すファイルにaa...aaで指定されるパラメーターが設定されていることを確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥conf¥user.conf
Solaris SPARC版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf
Solaris10(x64)版またはLinux版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞/Base/conf/user.conf

KAPM01063-I
HSSO configuration: Virtual Host Name = aa...aa
aa...aa：バーチャルホスト名
設定されているバーチャルホスト名を表示します。

KAPM01065-E
Can't create DOM tree. - aa...aa
aa...aa：Exceptionのメッセージ
クライアントのリクエストをDOMツリーに解析できませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01066-E
A CIM Repository exception occurred.
CIMリポジトリーで例外が発生しました。
HiCommand V3.xシリーズの場合は，InterBaseまたはInterClientが起動しているかどうか確認してください。
HiCommand V4.xシリーズ以降の場合は，HiRDBが起動しているかどうか確認してください。
問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01067-E
The status of the response from Device Manager was FAILED.
Device Managerから返されたレスポンスのステータスがFAILEDです。原因は後続のメッセージKAPM01068-Eを参照してください。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01068-E
aa...aa
aa...aa：Device Managerのレスポンスに含まれるエラー情報
aa...aa：Device Managerのレスポンスに含まれるエラー情報
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01069-E
The protocol version aa...aa for HSSO Client is not supported.
aa...aa：プロトコルバージョン
HSSOクライアントで使用されているプロトコルバージョンaa...aaはサポート対象外です。
セカンダリーサーバが要求したHSSOの操作にエラーが発生しているおそれがあります。セカンダリーサーバが出力するログを参照し，HSSOのエラーが発生してないか確認してください。エラーが発生している場合，プライマリーサーバにインストールされているSuite製品をアップグレードしてください。

KAPM01073-E
The format of the response from Device Manager was invalid.
Device Managerから返されたレスポンスのフォーマットが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01081-E
Authentication has failed. User ID = aa...aa
aa...aa：認証したユーザーのユーザーID
認証に失敗しました。
正しいユーザーIDとパスワードでログインしてください。

KAPM01084-I
The HSSO session has started. Session ID = aa...aa
aa...aa：セッションID
HSSOセッションを開始します。

KAPM01088-E
An attempt to load the class failed. Class = aa...aa
aa...aa：クラス名
クラスのロードに失敗しました。
aa...aaで指定されるクラスが，次に示すファイルのHSSO.classpathで指定されたクラスパスにあることを確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥conf¥user.conf
Solaris SPARC版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf
Solaris10(x64)版またはLinux版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞/Base/conf/user.conf

KAPM01089-E
An attempt to create the instance of the class for authentication failed. Class = aa...aa
aa...aa：クラス名
認証クラスのインスタンス取得に失敗しました。
次に示すファイルのHSSO.authentication.moduleの値がcom.hitachi.truenorth.HiCommand.Base.Hsso.HSSOAuthenticationModuleの実装クラスであることを確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥conf¥user.conf
Solaris SPARC版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf
Solaris10(x64)版またはLinux版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞/Base/conf/user.conf

KAPM01090-E
An attempt to create the instance of the class for authorization failed. Class = aa...aa
aa...aa：クラス名
承認クラスのインスタンス取得に失敗しました。
次に示すファイルのHSSO.authorization.moduleの値がcom.hitachi.truenorth.HiCommand.Base.Hsso.HSSOAuthorizationModuleの実装クラスであることを確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥conf¥user.conf
Solaris SPARC版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf
Solaris10(x64)版またはLinux版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞/Base/conf/user.conf

KAPM01091-E
An attempt to initialize the authentication class failed. Class = aa...aa
aa...aa：認証クラス
認証クラスの初期化に失敗しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM01092-E
An attempt to initialize the authorization class failed. Class = aa...aa
aa...aa：承認クラス
承認クラスの初期化に失敗しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM01093-I
HSSO configuration: Authentication class = aa...aa
aa...aa：認証クラス
HSSOが使用する認証クラスを表示します。

KAPM01094-I
HSSO configuration: Authorization class = aa...aa
aa...aa：承認クラス
HSSOが使用する承認クラスを表示します。

KAPM01095-E
The authenticated user does not have permission. User ID = aa...aa, Application = bb...bb
aa...aa：ユーザーID
bb...bb：アプリケーション名
認証されたユーザーは指定されたアプリケーションの権限を持ちません。
権限を持つユーザーでログインしてください。

KAPM01096-E
An attempt to authenticate the internal user has failed.
内部ユーザーの認証に失敗しました。
次に示すファイルのHDVM.userに指定されているユーザー名とHDVM.passwordに指定されているパスワードを持つアカウントがDevice Managerに登録されていることを確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥conf¥user.conf
Solaris版またはLinux版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

KAPM01097-E
An exception occurred during internal authentication module processing.
内部認証の処理中に障害が発生しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM01098-E
An exception occurred during authentication module processing.
認証処理中に障害が発生しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM01099-E
An exception occurred during authorization module processing.
承認処理中に障害が発生しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM01103-I
HSSO configuration: Device Manager Server URL = aa...aa
aa...aa：Device ManagerサーバのURL
HSSOが使用するDevice ManagerサーバのURLを表示します。

KAPM01104-I
HSSO configuration: Device Manager Server Connection Timeout = aa...aa
aa...aa：タイムアウト時間
HSSOが使用するDevice Managerサーバとの通信タイムアウト時間を表示します。

KAPM01105-E
The JP1 token is invalid.
JP1トークンは無効です。
再ログインしてください。

KAPM01106-E
An attempt to communicate with JP1/Base has failed.
JP1/Baseとの通信に失敗しました。
JP1/Baseが起動していることを確認してください。

KAPM01107-E
An error occurred due to a virtual host name. Function Code = aa...aa, Result Code = bb...bb
aa...aa：関数コード
bb...bb：関数の返り値
バーチャルホスト名が原因でエラーが発生しました。
次に示すファイルのhbase.virtualhostの値を確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥conf¥user.conf
Solaris版またはLinux版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

KAPM01108-E
An attempt to load the library associated with JP1/Base has failed.
JP1/Baseに関連するライブラリーのロードに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01109-E
An exception occurred during JP1 token authentication processing. Function Code = aa...aa, Result Code = bb...bb
aa...aa：関数コード
bb...bb：関数の返り値
JP1トークンの認証処理中に障害が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01114-E
An attempt to acquire the link and launch information failed.
リンク＆ラウンチ情報の取得に失敗しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM01115-E
Exception in DeviceManager. DeviceManager returns FAILED. - aa...aa
aa...aa：Device Managerから取得したエラーメッセージ
Device ManagerのレスポンスStatusがFAILEDです。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01116-E
No user was returned from DeviceManager.
GetUserのレスポンスにユーザー情報が含まれていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01119-E
No user information is set in the HSSO session.
HSSOセッションにユーザー情報が設定されていません。
再ログインしてください。

KAPM01123-I
HSSO configuration: HSSO Session Timeout = aa...aa
aa...aa：タイムアウト時間
HSSOセッションのタイムアウト時間を表示します。単位は秒です。

KAPM01124-I
The login process has completed properly.
ログインが正常に終了したことを示す監査ログです。

KAPM01125-E
The login process has failed.
ログインに失敗したことを示す監査ログです。

KAPM01152-E
Can't get the application name from request. Request is invalid.
リクエストにアプリケーション名が指定されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01154-W
aa...aa is not registered.
aa...aa：アプリケーション名
applicationNameで指定されるアプリケーションがリポジトリーに登録されていません。

KAPM01156-E
Exception in Repository. - aa...aa
aa...aa：リポジトリーアクセスの障害内容
リポジトリーへのアクセス中にエラーが発生しました。
hcmdsRepository[n].logのKAPM02xxx-Eのメッセージを参照してください（nは最も新しいファイルの番号です）。

KAPM01167-I
The database has stopped.
データベースが停止しました。

KAPM01168-E
The RD area of HBase is blocked.
Hitachi Command Suite共通コンポーネントのRDエリアが閉塞しています。
HiRDBが閉塞した原因を取り除いてから再実行してください。

KAPM01169-E
Authentication of the JP1 token failed.
JP1トークンの認証に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01170-I
The JP1 token will now be authenticated.
JP1トークンで認証を行います。

KAPM01171-I
The JP1 token was successfully authenticated.
JP1トークンの認証に成功しました。

KAPM01172-E
An error occurred while linking to the external authentication server.
外部認証サーバ連携でエラーが発生しました。
次の対処をしてください。
LDAPの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

StartTLSで通信するときは，SSLの設定を確認してください。

OCSPが有効な場合，証明書が有効であるか確認してください。

原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

RADIUSの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポート，およびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsradiussecretコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

Kerberosの場合：

exauth.propertiesに設定されているレルム名とKDCが正しいか確認してください。

ネットワークが正しく接続されているか確認してください。

外部認証サーバがKerberos V5プロトコルに対応（準拠）しているか確認してください。

原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

JP1/Baseの場合：

プライマリーサーバと同一ホスト上のJP1/Baseが，正しく運用できることを確認してください。

原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01178-E
An attempt to load init.conf failed.
init.confの読み込みに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01179-E
The list of library files could not be retrieved properly.
ライブラリファイルの一覧を正しく取得できませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01205-E
No instance of Service associated with ServiceAccessPoint.
ServiceAccessPointに関連したServiceが取得できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01206-E
No instance of SoftwareFeature associated with Service.
Serviceに関連したSoftwareFeatureが取得できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01208-E
Exception in Repository. - aa...aa
aa...aa：リポジトリーアクセスの障害内容
リポジトリーへのアクセス中にエラーが発生しました。
hcmdsRepository[n].logのKAPM02xxx-Eのメッセージを参照してください（nは最も新しいファイルの番号です）。

KAPM01209-W
ServiceAccessPoint is not registered.
ラウンチ情報が1件もリポジトリーに登録されていません。

KAPM01220-E
Communication with the external authentication server has failed.
外部認証サーバとの通信に失敗しました。
次の対処をしてください。
LDAPの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

StartTLSで通信するときは，SSLの設定を確認してください。

OCSPが有効な場合，証明書が有効であるか確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

RADIUSの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsradiussecretコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

Kerberosの場合：

exauth.propertiesに設定されているレルム名とKDCが正しいか確認してください。

ネットワークが正しく接続されているか確認してください。

外部認証サーバがKerberos V5プロトコルに対応（準拠）しているか確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01255-E
Exception in DeviceManager. DeviceManager returns FAILED. - aa...aa
aa...aa：Device Managerから取得したエラーメッセージ
Device ManagerのレスポンスStatusがFAILEDです。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01302-E
Can't get the host name or port number of DeviceManager from configuration.
Device Managerのホスト名またはポート番号がコンフィグファイルから取得できません。
HDVM.hostおよびHDVM.portの値がinit.confに設定されていることを確認してください。

KAPM01308-E
An attempt to communicate with Device Manager failed. URL = aa...aa
aa...aa：Device ManagerサーバのURL
Device Managerとの通信に失敗しました。
Device Managerが起動しているか確認してください。または，次に示すファイルのHDVM.protocol，HDVM.host，およびHDVM.portの値が適切であることを確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥conf¥user.conf
Solaris版またはLinux版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

KAPM01309-E
The Device Manager Server XML API version aa...aa is not supported.
aa...aa：バージョン
Device Managerサーバ XML APIのバージョンaa...aaはサポートしていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01312-E
DeviceManager Server version aa...aa is not supported.
aa...aa：Device Managerのバージョン
アクセス先のDevice Managerのバージョンはサポートしていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01314-E
The connection to Device Manager timed out.
Device Managerとのコネクションがタイムアウトしました。
Device Managerが起動していることを確認してください。

KAPM01331-I
Connecting to DeviceManager Server specified by aa...aa
aa...aa：Device ManagerのURL
aa...aaで指定されるDevice Managerに接続を開始します。

KAPM01336-E
URL aa...aa is invalid to DeviceManager Server.
aa...aa：Device ManagerのURL
Device ManagerのURLの形式が不正です。
init.confのHDVM.hostまたはHDVM.portが正しく設定されているか確認してください。

KAPM01337-E
Authentication Failed in DeviceManager.
Device Managerで認証エラーが発生しました。
指定したユーザーがDevice Managerに登録されているか確認してください。

KAPM01338-E
I/O Error regarding connection to DeviceManager.
Device Managerへの通信時に障害が発生しました。
Device Managerが起動していることを確認してください。

KAPM01353-E
Can not map aa...aa.
aa...aa：ユーザー権限
ユーザー権限のマッピングができません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM01401-I
Creating CIMClient.
CIMClientの作成を開始します。

KAPM01402-E
Can't create CIMClient. - aa...aa
aa...aa：Exceptionのメッセージ
CIMClientの作成に失敗しました。
hcmdsRepository[n].logのKAPM02xxx-Eのメッセージを参照してください（nは最も新しいファイルの番号です）。

KAPM02001-E
Can not be found database.
データベースが見つかりません。
次に示すファイルのDATABASE.pathの値を確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥conf¥user.conf
Solaris版またはLinux版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

KAPM02001-W
Some of connection updated the same instance together. So didn't update the instance.
ほかのコネクションが同時に同じインスタンスを更新したため，更新できませんでした。
更新対象が更新されているかを確認してください。更新されていない場合は，再度実行してください。

KAPM02002-E
Your user name and password are not defined.
データベースにアクセスするユーザー名，またはパスワードが不正です。
次に示すファイルのDATABASE.userまたはDATABASE.passwordの値を確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥conf¥user.conf
Solaris版またはLinux版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

KAPM02003-E
An unknown host exception occurred while trying to open a socket connection to server.
アクセスするデータベースのホスト名が不正です。
次に示すファイルのDATABASE.hostnameの値を確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥conf¥user.conf
Solaris版またはLinux版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

KAPM02004-E
No suitable driver.
データベースにアクセスするドライバ名が不正です。
次に示すファイルのDATABASE.typeの値を確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥conf¥user.conf
Solaris版またはLinux版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

KAPM02005-E
A socket exception occurred while trying to establish a socket connection to server.
InterClientとの通信でエラーが発生しました。
InterClientが起動しているかを確認してください。

KAPM02006-E
InterServer is unable to locate the InterBase application or service.
InterBaseと通信ができませんでした。
InterBaseのサービスが起動しているかを確認してください。

KAPM02007-E
aa...aa
aa...aa：Exceptionのメッセージ
SQLExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02008-E
aa...aa
aa...aa：Exceptionのメッセージ
その他の例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02009-E
Failed to unlock a table when inserting a record or records.
insert時のコネクションの設定であるTable-unlock処理に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02010-E
Update data doesn't exist.
データが見つかりません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02011-E
Delete data doesn't exist.
データが見つかりません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02012-E
Search data doesn't exist.
データが見つかりません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02013-E
Exception happened when some CIM class was used.
CIMにセットされた値の読み出し，または使用する際にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02014-E
An attempt to load the definition for a class has failed. Class name = aa...aa
aa...aa：対象となったクラス名
リポジトリーからクラス情報を取得できません。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02015-E
A class definition could not be found. Class name = aa...aa
aa...aa：対象となったクラス名
データベースのクラス情報定義テーブルからクラス情報を取得できません。
Single Sign On Serviceを再起動してください。

KAPM02016-E
A RepositoryException occurred.
データベースの接続で例外が発生しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02017-E
The parameter is null.
パラメーターがnullです。
本メッセージは，補足情報です。同一時間帯に出力されている他のメッセージを確認し，そのメッセージの対処にしたがってください。

KAPM02018-E
The parameter is invalid.
パラメーターが不正です。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02019-E
The CIMElement already exists.
CIMElementが重複しています。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02020-E
Duplicate data exists.
データが重複しています。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02021-E
The CIMElement could not be found.
CIMElementが存在しません。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02023-E
The CIMObjectPath is incorrect. A key is required.
CIMObjectPathが不正です。KEYプロパティが設定されていません。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02025-E
The CIMObjectPath contains an invalid property.
CIMObjectPathが不正なプロパティを含んでいます。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02027-E
The key property could not be changed.
KEYプロパティを変更しようとしました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02029-E
The initialize parameter is invalid.
init.confのパラメーターが不正です。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02030-E
An unsupported data type was used.
未サポートのデータタイプが使用されました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02031-E
The CIMClass is invalid. A KEY property is required.
CIMClassが不正です。KEYプロパティが設定されていません。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02032-E
The CIMClass could not be deleted, because it contains instances.
CIMClassがインスタンスを持っているため，削除できません。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02033-E
The CIMClass could not be deleted, because it contains subclasses.
CIMClassがサブクラスを持っているため，削除できません。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02034-E
A ClassNotFoundException occurred.
JavaのClassが見つかりません。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02035-E
A CIMInConnectionPoolException occurred.
データベースの接続の取得に失敗しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02036-E
A connection to the database could not be established.
コネクションプールからデータベースの接続の取得に失敗しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02038-W
A DeadLockException occurred. Description = aa...aa
aa...aa：対象となったクラス名
データベースでデッドロックが発生しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02039-W
A CIMInDeadLockException occurred.
リポジトリーでデッドロックが発生しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02040-E
The CIMInstance is invalid.
CIMInstanceが不正です。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02041-E
The CIMObjectPath is invalid.
CIMObjectPathが不正です。
本メッセージは，補足情報です。同一時間帯に出力されている他のメッセージを確認し，そのメッセージの対処にしたがってください。

KAPM02042-E
The name of property is invalid.
プロパティ名が不正です。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02044-E
A DBNotFoundException occurred.
データベースが見つかりません。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02045-E
The CIMClass is invalid.
CIMClassが不正です。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02046-E
The CIMProperty is invalid. The KEY property must be set.
CIMPropertyが不正です。KEYプロパティが設定されていません。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02047-E
The type of class is invalid.
Vectorに設定されている値が不正です。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02048-E
Failed to get membership groups.
メンバーグループの取得に失敗しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02049-E
Not authorized object. ObjectName = aa...aa
aa...aa：オブジェクト名
許可されないオブジェクトです。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02050-E
Host name is invalid.
ホスト名が間違っています。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02051-E
Cannot connect to InterClient.
InterClientへ接続できません。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02052-E
Cannot connect to InterBase.
InterBaseへ接続できません。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02053-E
SQLException occurred. Description = aa...aa
aa...aa：例外の詳細メッセージ
SQLExceptionが発生しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02054-E
Exception occurred. Description = aa...aa
aa...aa：例外の詳細メッセージ
Exceptionが発生しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02055-E
CIMException occurred. Description = aa...aa
aa...aa：例外の詳細メッセージ
CIMExceptionが発生しました。
本メッセージは，補足情報です。同一時間帯に出力されている他のメッセージを確認し，そのメッセージの対処にしたがってください。

KAPM02056-E
A CIMClassNotFoundException occurred.
CIMClassNotFoundExceptionが発生しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02057-E
IOException occurred. Description = aa...aa
aa...aa：例外の詳細メッセージ
IOExceptionが発生しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02058-E
InterruptedException occurred. Description = aa...aa
aa...aa：例外の詳細メッセージ
InterruptedExceptionが発生しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02059-E
The time limit for establishing a connection is over.
コネクション作成タイムオーバーが発生しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02060-E
An attempt to establish a connection has failed.
コネクション作成に失敗しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02061-E
aa...aa
aa...aa：例外オブジェクト名と発生した原因，または例外オブジェクトのバックトレース
KAPMxxxxx-Eの詳細情報です。発生した例外オブジェクトとそのバックトレースを表します。
直前のメッセージKAPMxxxxx-Eを参照してください。

KAPM02062-I
The get method changed the state to the standby state.
getメソッドで待機状態になりました。

KAPM02063-I
The createConnection method changed the state to the standby state.
createConnectionメソッドで待機状態になりました。

KAPM02069-E
A time-over error occurred when connecting to the repository.
コネクション取得時にタイムオーバーが発生しました。
ログイン時の場合は，もう一度ログインしてください。すでにログインをしている場合は，操作をもう一度繰り返してください。

KAPM02070-E
A CIMUnavailableDatabaseException occurred. Detailed message of exception = aa...aa
aa...aa：例外の詳細メッセージ
CIMUnavailableDatabaseExceptionが発生しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02071-E
HiRDB is not running.
HiRDBが起動していません。
HiRDBを起動してください。

KAPM02072-E
The password of a user connected to HiRDB is invalid. (user name = aa...aa)
aa...aa：ユーザー名
HiRDBに接続するユーザーのパスワードが不正です。
user.confファイルのHiRDB.passwordの値を確認してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02073-E
The user name of a user connected to HiRDB is invalid. (user name = aa...aa)
aa...aa：ユーザー名
HiRDBに接続するユーザー名が不正です。
user.confファイルのHiRDB.userの値を確認してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02074-W
The table name registered into DBMS is changed. Before= aa...aa After = bb...bb
aa...aa：変更前
bb...bb：変更後
DBMSに登録するテーブル名を変更します。

KAPM02075-E
An attempt to set a connection to the factory has failed.
Factoryにコネクションを設定できませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02076-I
Processing to initialize the connection pool was executed.
aa...aa: Initial value, bb...bb: Increment value, cc...cc: Maximum value, dd...dd: Keep-alive period, ee...ee: Timeout period, ff...ff: Number of retries, gg...gg: Retry interval
aa...aa：初期値
bb...bb：増加値
cc...cc：最大値
dd...dd：生存時間
ee...ee：タイムアウト時間
ff...ff：リトライ回数
gg...gg：リトライ間隔
コネクションプールを初期化しました。

KAPM02077-E
An attempt to release the connection of the connection pool has failed.
コネクションプールのコネクションの解放に失敗した場合に表示します。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02078-E
A RepositoryException occurred. (details = aa...aa)
aa...aa：例外の詳細メッセージ
RepositoryExceptionが発生した場合に表示します。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02079-E
An attempt to release the JDBC connection has failed.
JDBC接続の解放に失敗した場合に表示します。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02080-E
A CIMHeldRepositoryException has occurred. Exception message = aa...aa
aa...aa：例外の詳細メッセージ
CIMHeldRepositoryExceptionが発生しました。
HiRDBが閉塞した原因を取り除いてから，再実行してください。

KAPM02081-E
A hcmdsDBUserManagementException has occurred. (exception message = aa...aa)
aa...aa：例外のメッセージ
hcmdsDBUserManagementExceptionが発生しました。
HiRDBの設定と状態を確認してください。

KAPM02201-I
The method was invoked.
メソッドが呼ばれました。

KAPM02202-I
The following arguments were specified: aa...aa
aa...aa：パラメーター
パラメーター aa...aa がメソッドの引数に指定されました。

KAPM02203-I
External module processing has started. (module = aa...aa)
aa...aa：モジュール名
外部モジュールの処理を開始しました。

KAPM02204-I
External module processing has terminated. (module = aa...aa)
aa...aa：モジュール名
外部モジュールの処理を終了しました。

KAPM02210-E
The specified argument is null.
指定された引数はnullです。

KAPM02211-E
The password is not set.
パスワードが設定されていません。

KAPM02212-E
Authentication has failed.
認証に失敗しました。

KAPM02213-E
An attempt to read the password file has failed.
パスワードファイルの読み取りに失敗しました。
次に示すファイルの読み取り権限があることを確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥conf¥.hbaspass
Solaris版またはLinux版：/opt/HiCommand/Base/conf/.hbaspass
ファイルの読み取り権限がある場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02214-E
An attempt to write to the password file has failed.
パスワードファイルの書き込みに失敗しました。
次に示すファイルの書き込み権限があることを確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥conf¥.hbaspass
Solaris版またはLinux版：/opt/HiCommand/Base/conf/.hbaspass
ファイルの書き込み権限がある場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02215-E
The authenticated user does not have permission to execute the method.
認証されたユーザーはメソッドの実行権限を持っていません。

KAPM02216-E
The specified user was not found.
指定されたユーザーが見つかりませんでした。

KAPM02217-E
The specified group was not found.
指定されたグループが見つかりませんでした。

KAPM02218-E
The specified user already exists.
指定されたユーザーはすでに存在します。

KAPM02219-E
The specified group already exists.
指定されたグループはすでに存在します。

KAPM02220-E
The specified user is already registered in the group.
指定されたユーザーがすでにグループに登録されています。

KAPM02221-E
hadmin cannot be registered in the group.
hadminはグループに登録できません。

KAPM02222-E
An error occurred during user database access.
ユーザーデータベースへのアクセス中にエラーが発生しました。
DBMS，HBase Storage Mgmt Web Service，HBase Storage Mgmt Common Serviceが起動していることを確認してください。起動している場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02223-E
The specified mode is unsupported.
指定されたモードはサポートされていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02224-E
A fatal error occurred.
致命的なエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02225-E
The specified user cannot be deleted.
指定したユーザーは削除できません。

KAPM02226-E
The specified group cannot be deleted.
指定したグループは削除できません。

KAPM02227-E
The common repository is stopping.
共通リポジトリーが停止しています。
DBMSが起動しているか確認してください。

KAPM02228-E
The user ID is not set.
ユーザーIDが設定されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02229-E
The specified user ID is invalid.
指定されたユーザーIDは不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02230-E
The specified password is invalid.
指定されたパスワードは不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02231-E
The application type is not set.
アプリケーションタイプが設定されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02232-E
The resource group ID is not set.
リソースグループIDが設定されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02233-E
The specified application is not registered.
指定されたアプリケーションは登録されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02234-I
The permissions for aa...aa will now be changed. (User ID = aa...aa)
aa...aa：ユーザーID
aa...aaのパーミッションを変更します。

KAPM02235-I
The permissions for aa...aa were changed. (User ID = aa...aa)
aa...aa：ユーザーID
aa...aaのパーミッションを変更しました。

KAPM02236-I
A user account will now be created. (User ID = aa...aa)
aa...aa：ユーザーID
ユーザーアカウントを作成します。

KAPM02237-I
The user account was created successfully. (User ID = aa...aa)
aa...aa：ユーザーID
ユーザーアカウントを作成しました。

KAPM02238-I
The user-account properties will now be changed. (aa...aa)
aa...aa：変更前のプロパティ一覧
ユーザーアカウントのプロパティを変更します。

KAPM02239-I
The user-account properties were changed. (aa...aa)
aa...aa：変更後のプロパティ一覧
ユーザーアカウントのプロパティを変更しました。

KAPM02240-I
The resource-group properties will now be changed. (aa...aa)
aa...aa：変更前のプロパティ一覧
リソースグループのプロパティを変更します。

KAPM02241-I
The resource-group properties were changed. (aa...aa)
aa...aa：変更後のプロパティ一覧
リソースグループのプロパティを変更しました。

KAPM02242-I
The allocation status of the resource group will now be changed. (aa...aa)
aa...aa：変更前の割り当て状態
リソースグループの割り当て状態を変更します。

KAPM02243-I
The allocation status of the resource group was changed. (aa...aa)
aa...aa：変更後の割り当て状態
リソースグループの割り当て状態を変更しました。

KAPM02244-I
The password will now be changed. (User ID = aa...aa)
aa...aa：ユーザーID
パスワードを変更します。

KAPM02245-I
The password was changed. (User ID = aa...aa)
aa...aa：ユーザーID
パスワードを変更しました。

KAPM02246-I
The user account will now be deleted. (User ID = aa...aa)
aa...aa：ユーザーID
ユーザーアカウントを削除します。

KAPM02247-I
The user account was deleted. (User ID = aa...aa)
aa...aa：ユーザーID
ユーザーアカウントを削除しました。

KAPM02248-I
The resource group will now be deleted. (resource group ID = aa...aa, resource group name = bb...bb)
aa...aa：リソースグループID
bb...bb：リソースグループ名
リソースグループを削除します。

KAPM02249-I
The resource group was deleted. (resource group ID = aa...aa, resource group name = bb...bb)
aa...aa：リソースグループID
bb...bb：リソースグループ名
リソースグループを削除しました。

KAPM02250-E
A resource group with the same name has already been registered. (resource group name = aa...aa)
aa...aa：リソースグループ名
同じ名前のリソースグループが登録されています。

KAPM02251-E
A user account with the same user ID has already been registered. (User ID = aa...aa)
aa...aa：ユーザーID
同じユーザーIDのユーザーアカウントが登録されています。

KAPM02252-E
A resource group with the same ID has already been registered. (group ID = aa...aa)
aa...aa：グループID
同じIDのリソースグループが登録されています。

KAPM02254-I
Request information: (API version = aa...aa, Command name = bb...bb, User ID or session ID = cc...cc)
aa...aa：バージョン
bb...bb：コマンド名
cc...cc：ID
リクエストの情報を示します。

KAPM02255-E
The specified version is not supported. (version = aa...aa)
aa...aa：バージョン
指定したバージョンはサポートされていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02256-E
The specified command is not supported. (command = aa...aa)
aa...aa：コマンド名
指定したコマンドはサポートされていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02257-E
Authentication has failed. (user ID = aa...aa)
aa...aa：ユーザーID
認証に失敗しました。
ユーザーIDとパスワードが正しいことを確認してください。

KAPM02258-I
Response information: (API version = aa...aa, Command name = bb...bb, Response status = cc...cc)
aa...aa：バージョン
bb...bb：コマンド名
cc...cc：レスポンスの状態
レスポンスの情報を示します。

KAPM02259-I
Response information when an error occurs: (Error code = aa...aa, Description = bb...bb)
aa...aa：エラーコード
bb...bb：エラーの説明
エラー時のレスポンスの情報を示します。

KAPM02260-E
An attempt to communicate with a server has failed. (URL = aa...aa)
aa...aa：サーバのURL
サーバとの通信に失敗しました。
URLで指定するサーバのHBase Storage Mgmt Common ServiceまたはHBase Storage Mgmt Web Serviceが起動していることを確認してください。

KAPM02261-E
An attempt to parse the response has failed.
レスポンスの解析に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02262-E
The request parameter is invalid.
リクエストのパラメーターが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02263-E
This user does not have execution permissions. (ID = aa...aa)
aa...aa：セッションID
このユーザーには実行権限がありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02269-E
指定されたユーザーが見つかりません。
指定されたユーザーが見つかりません。
ほかのユーザーによって，指定したユーザーが削除されたおそれがあります。表示を更新して選択したユーザーの登録状態を確認してください。

KAPM02270-E
The same user ID already exists.
同じユーザーIDがすでにあります。
ほかのユーザーIDを指定してください。

KAPM02271-E
An attempt to communicate with a database has failed.
データベースとの通信に失敗しました。
HiRDBが起動していることを確認してください。

KAPM02272-E
An error occurred within the server.
サーバエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02273-I
The user will now be added. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)
aa...aa：セッションID
bb...bb：追加対象のユーザーID
ユーザーを追加します。

KAPM02274-I
The user was added successfully. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)
aa...aa：セッションID
bb...bb：追加対象のユーザーID
ユーザーを追加しました。

KAPM02275-I
The password will now be changed. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)
aa...aa：セッションID
bb...bb：変更対象のユーザーID
パスワードを変更します。

KAPM02276-I
The password was changed successfully. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)
aa...aa：セッションID
bb...bb：変更対象のユーザーID
パスワードを変更しました。

KAPM02277-I
The user profile will now be changed. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)
aa...aa：セッションID
bb...bb：変更対象のユーザーID
プロファイルを変更します。

KAPM02278-I
The user profile was changed successfully. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)
aa...aa：セッションID
bb...bb：変更対象のユーザーID
プロファイルを変更しました。

KAPM02279-I
The permissions will now be changed. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb, permissions = cc...cc)
aa...aa：セッションID
bb...bb：変更対象のユーザーID
cc...cc：変更後の権限
権限を変更します。

KAPM02280-I
The permissions were changed successfully. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb, permissions = cc...cc)
aa...aa：セッションID
bb...bb：変更対象のユーザーID
cc...cc：変更後の権限
権限を変更しました。

KAPM02281-I
The user will now be deleted. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)
aa...aa：セッションID
bb...bb：削除対象のユーザーID
ユーザーを削除します。

KAPM02282-I
The user was deleted successfully. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)
aa...aa：セッションID
bb...bb：削除対象のユーザーID
ユーザーを削除しました。

KAPM02283-E
The old password is incorrect. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)
aa...aa：セッションID
bb...bb：変更対象のユーザーID
古いパスワードが正しくありません。

KAPM02284-I
The user will now be locked. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)
aa...aa：セッションID
bb...bb：ユーザーID
ユーザーをロックします。

KAPM02285-I
The user was locked successfully. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)
aa...aa：セッションID
bb...bb：ユーザーID
ユーザーをロックしました。

KAPM02286-E
ユーザーのロックに失敗しました。aa...aa
aa...aa：詳細情報
ユーザーのロックに失敗しました。
次に続くメッセージを参照してください。

KAPM02287-I
The user will now be unlocked. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)
aa...aa：セッションID
bb...bb：ユーザーID
ユーザーのロックを解除します。

KAPM02288-I
The user was unlocked successfully. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)
aa...aa：セッションID
bb...bb：ユーザーID
ユーザーのロックを解除しました。

KAPM02289-E
ユーザーのロック解除に失敗しました。aa...aa
aa...aa：詳細情報
ユーザーのロック解除に失敗しました。
次に続くメッセージを参照してください。

KAPM02290-I
Authentication was successful. (user ID =aa...aa)
aa...aa：ユーザーID
認証に成功しました。

KAPM02291-W
Authentication has failed. aa...aa
aa...aa：詳細情報
認証に失敗しました。

KAPM02292-W
Authentication has failed for aa...aatimes in a row, so the user (bb...bb) was locked.
aa...aa：失敗した回数
bb...bb：ユーザーID
aa...aa回連続で認証に失敗したので，ユーザー"bb...bb"をロックしました。

KAPM02294-E
The RD area of HBase is blocked.
Hitachi Command Suite共通コンポーネントのRDエリアが閉塞しています。
HiRDBが閉塞した原因を取り除いてから再実行してください。

KAPM02295-E
A distinguished name has not been set.
識別名が設定されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02296-E
A domain name has not been set.
ドメイン名が設定されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02297-E
The specified distinguished name already exists. (distinguished name = aa...aa)
aa...aa：識別名
指定された識別名はすでに存在します。
ほかのDistinguished Nameを指定してください。

KAPM02298-E
The specified distinguished name could not be found. (distinguished name = aa...aa)
aa...aa：識別名
指定された識別名が見つかりません。
ほかのユーザーによって，指定した認可グループが削除されたおそれがあります。表示を更新したあとに，指定した認可グループの登録状態を確認してください。

KAPM02301-E
hcmds.home is not set in the Java system properties.
Javaのシステムプロパティにhcmds.homeが設定されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02302-E
An error occurred during loading of a library.
ライブラリーのロードエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02303-E
An attempt to acquire user information about a HiRDB-connected user has failed. error code = aa...aa
aa...aa：エラーコード
HiRDBに接続するユーザーの情報取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02304-E
An attempt to set a system environment variable has failed. error code = aa...aa
aa...aa：エラーコード
システム環境変数の設定に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02305-E
Attempts to set the system environment variables PDDIR and PATH have failed. error code = aa...aa
aa...aa：エラーコード
システム環境変数のPDDIR，PATHの設定に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02306-E
An attempt to clear an HiRDB system environment variable has failed. error code = aa...aa
aa...aa：エラーコード
HiRDBのシステム環境変数のクリアに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02307-E
The application type is required, but is not set.
アプリケーションタイプが設定されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02401-E
An attempt to read the file failed. (path = aa...aa)
aa...aa：パス
ファイルの読み込みに失敗しました。
指定のフォルダにファイルが存在することを確認してください。

KAPM02409-E
A communication error occurred in an external authentication server. (error code = aa...aa)
aa...aa：エラーコード
外部認証サーバの通信障害が発生しました。
次の対処をしてください。
LDAPの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

StartTLSで通信するときは，SSLの設定を確認してください。

OCSPが有効な場合，証明書が有効であるか確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

RADIUSの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsradiussecretコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02410-W
Authentication with an external authentication server has failed. (user ID = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)
aa...aa：ユーザID
bb...bb：ホスト名
cc...cc：ポート番号
dd...dd：プロトコル
ログインユーザーが外部認証サーバでの認証に失敗しました。
正しいユーザーIDとパスワードでログインしてください。

KAPM02411-W
Authentication with an external authentication server has failed. The specified user was not found in the external authentication server. (user ID = aa...aa, host = bb...bb)
aa...aa：ユーザID
bb...bb：ホスト名
ログインユーザーが外部認証サーバに見つかりません。
正しいユーザーIDとパスワードでログインしてください。

KAPM02412-E
A naming exception occurred. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)
aa...aa：ホスト名
bb...bb：ポート番号
cc...cc：プロトコル
ネーミング例外が発生しました。
次の対処をしてください。
LDAPの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

StartTLSで通信するときは，SSLの設定を確認してください。

OCSPが有効な場合，証明書が有効であるか確認してください。

問題が解決しないときは，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

RADIUSの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsradiussecretコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

問題が解決しないときは，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAPM02413-E
The negotiation for a TLS session has failed. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)
aa...aa：ホスト名
bb...bb：ポート番号
cc...cc：プロトコル
TLSセッションのネゴシエーションに失敗しました。
次の対処をしてください。
LDAPの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

StartTLSで通信するときは，SSLの設定を確認してください。

OCSPが有効な場合，証明書が有効であるか確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

RADIUSの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsradiussecretコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02414-I
Authentication with an external authentication server was successful. (user ID = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)
aa...aa：ユーザーID
bb...bb：ホスト名
cc...cc：ポート番号
dd...dd：プロトコル
ログインユーザーが外部認証サーバの認証に成功しました。

KAPM02416-E
A communication error occurred in an external authentication server.
外部認証サーバの通信障害が発生しました。
次の対処をしてください。
LDAPの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

StartTLSで通信するときは，SSLの設定を確認してください。

OCSPが有効な場合，次の対処をしてください。
・証明書が有効であるか確認してください。

問題が解決しないときは，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

RADIUSの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsradiussecretコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

問題が解決しないときは，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAPM02417-E
Communication with an external authentication server has failed. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)
aa...aa：ホスト名
bb...bb：ポート番号
cc...cc：プロトコル
LDAPサーバとの通信に失敗しました。
次の対処をしてください。
LDAPの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

StartTLSで通信するときは，SSLの設定を確認してください。

OCSPが有効な場合，証明書が有効であるか確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

RADIUSの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsradiussecretコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02418-E
The LDAP service cannot be used. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)
aa...aa：ホスト名
bb...bb：ポート番号
cc...cc：プロトコル
LDAPのサービスが利用できません。
次の対処をしてください。
LDAPの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

StartTLSで通信するときは，SSLの設定を確認してください。

OCSPが有効な場合，証明書が有効であるか確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

RADIUSの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsradiussecretコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02419-W
Only local operation is available because the attempt to read the configuration file for the external authentication server has failed.
exauth.propertiesファイルの読み込みに失敗したためlocalで動作します。
exauth.propertiesファイルの設定内容を見直してください。

KAPM02422-W
A parameter in the exauth.properties file contains an invalid value (aa...aa = bb...bb). The default value (cc...cc) will be used.
aa...aa：パラメーター名称
bb...bb：パラメーターの値
cc...cc：デフォルト値
exauth.propertiesファイルのパラメーターに指定した値が不正です。
exauth.propertiesファイルの設定内容を見直してください。

KAPM02423-E
Authentication of the search user has failed. (host = aa...aa)
aa...aa：ホスト名
LDAPサーバで検索ユーザーの認証に失敗しました。
hcmdsldapuserコマンドで外部認証サーバのアクセスユーザーを登録してください。登録済みの場合は登録されているユーザーの設定内容を見直してください。

KAPM02424-E
An error occurred in the external authentication server.
LDAPサーバでエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02425-E
A parameter was not specified. (parameter = aa...aa)
aa...aa：パラメーター名称
exauth.propertiesファイルに，パラメーターが指定されていません。
exauth.propertiesファイルの設定内容を見直してください。

KAPM02426-E
Authentication stopped because a setting in the configuration file for the external authentication server was invalid.
exauth.propertiesファイルの設定が不正のため，認証を中断します。
exauth.propertiesファイルの設定内容を見直してください。

KAPM02427-E
An invalid character was specified in the URL for a host name or a port number. (host = aa...aa, port = bb...bb)
aa...aa：ホスト名
bb...bb：ポート番号
exauth.propertiesファイルに指定したホスト名，またはポート番号にURLで指定できない文字が含まれています。
exauth.propertiesファイルの設定内容を見直してください。

KAPM02429-I
A RADIUS packet has been received. (packet information = aa...aa)
aa...aa：パケットの情報
RADIUSパケットを受信しました。

KAPM02430-E
Verification of a RADIUS packet has failed. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc, cause = dd...dd)
aa...aa：ホスト
bb...bb：ポート
cc...cc：プロトコル
dd...dd：失敗の原因
RADIUSパケットの検証に失敗しました。

KAPM02431-E
The connection to an external authentication server has timed out. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)
aa...aa：ホスト名
bb...bb：ポート番号
cc...cc：プロトコル
外部認証サーバとの接続がタイムアウトしました。
次の対処をしてください。
LDAPの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

StartTLSで通信するときは，SSLの設定を確認してください。

OCSPが有効な場合，証明書が有効であるか確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

RADIUSの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsradiussecretコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02432-E
SSL-encrypted communication with the external authentication server has failed. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)
aa...aa：ホスト名
bb...bb：ポート番号
cc...cc：プロトコル
外部認証サーバとのSSL暗号化通信に失敗しました。
次の対処をしてください。
LDAPの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

StartTLSで通信するときは，SSLの設定を確認してください。

OCSPが有効な場合，証明書が有効であるか確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

RADIUSの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsradiussecretコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02434-W
The lock processing was interrupted.
ロック処理が中断されました。
User Management権限を持つユーザーを少なくとも一人はいるように選択してください。

KAPM02435-W
If the selected user accounts are locked, no more users will have the User Management permission.
選択されたユーザーをロックした場合，User Management権限を持つユーザーがいなくなります。
User Management権限を持つユーザーを少なくとも一人はいるように選択してください。

KAPM02436-E
Determination of whether lock processing was performed has failed.
ロック処理実行判定が失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02450-I
Authentication by an external authentication server was successful. (server type = aa...aa, host = bb...bb)
aa...aa：サーバ種別
bb...bb：ホスト名
ログインが正常に終了したことを示す監査ログです。

KAPM02451-W
Authentication by an external authentication server has failed. (server type = aa...aa, host = bb...bb)
aa...aa：サーバ種別
bb...bb：ホスト名
ログインに失敗したことを示す監査ログです。

KAPM02452-I
A user's authentication method has been successfully changed. (authentication method = aa...aa, user ID = bb...bb)
aa...aa：認証方式
bb...bb：ユーザーID
認証方式の変更が正常に終了したことを示す監査ログです。

KAPM02453-E
An attempt to change a user's authentication method has failed. (authentication method = aa...aa, user ID = bb...bb)
aa...aa：認証方式
bb...bb：ユーザーID
認証方式の変更に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM02454-E
Acquisition of SRV records failed. (domain name = aa...aa, protocol = bb...bb)
aa...aa：ドメイン名
bb...bb：プロトコル
SRVレコードの取得に失敗しました。
DNSサーバにSRVレコードが定義されているか確認してください。

KAPM02455-E
A domain has been removed from the domain list because the acquisition of SRV records failed. (domain name = aa...aa)
aa...aa：ドメイン名
SRVレコードの取得に失敗したため，ドメイン一覧から除外しました。
DNSサーバにSRVレコードが定義されているか確認してください。

KAPM02456-E
A function cannot be used because group mapping is disabled. (function name = aa...aa)
aa...aa：機能名
外部認証グループ連携が無効のため，その機能は使用することができません。
外部認証サーバ連携用のexauth.propertiesファイルの設定内容を見直してください。

KAPM02457-E
Acquisition of the password file failed.
パスワードファイルの取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02458-E
A setting in the configuration file for the external authentication server (exauth.properties) is invalid.
外部認証サーバ連携用のexauth.propertiesファイルの内容が不正です。
外部認証サーバ連携用のexauth.propertiesファイルの設定内容を見直してください。

KAPM02459-E
The domain cannot be linked to. (domain name = aa...aa)
aa...aa：ドメイン名
連携することができないドメインです。
連携できるドメインを使用してください。

KAPM02460-E
The specified instance is invalid.
指定したインスタンスが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02461-E
No device type has been specified.
装置種別が指定されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02462-E
The specified device type is too long. (device type = aa...aa)
aa...aa：装置種別
装置種別に指定した文字列が長過ぎます。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02463-E
The specified device type includes non-alphanumeric characters. (device type = aa...aa)
aa...aa：装置種別
装置種別に指定した文字列に英数字以外の文字が含まれています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02464-E
No device number has been specified.
装置製番が指定されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02465-E
The specified device number is too long. (device number = aa...aa)
aa...aa：装置製番
装置製番に指定した文字列が長過ぎます。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02466-E
The specified device number includes non-alphanumeric characters. (device number = aa...aa)
aa...aa：装置製番
装置製番に指定した文字列に英数字以外の文字が含まれています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02467-E
The specified description is too long. (description = aa...aa)
aa...aa：説明
説明に指定した文字列が制限値を超えています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02468-E
The specified ID is too long. (ID = aa...aa)
aa...aa：ID
IDに指定した文字列が長過ぎます。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02469-E
The specified display name is too long. (display name = aa...aa)
aa...aa：表示名
表示名に指定した文字列が長過ぎます。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02470-E
No application has been specified.
アプリケーションが指定されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02471-E
No authorization information is specified for the user group.
認可情報にユーザーグループが指定されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02472-E
A resource group has been specified for the authorization information.
認可情報にリソースグループが指定されています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02473-E
A role has been specified for the authorization information.
認可情報にロールが指定されています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02474-E
No display name has been specified.
表示名が指定されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02475-E
The specified resource group was not found. (resource group ID = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)
aa...aa：リソースグループID
bb...bb：装置種別
cc...cc：装置製番
指定したリソースグループが見つかりませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02476-E
The specified user group was not found. (user group ID = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)
aa...aa：ユーザーグループＩD
bb...bb：装置種別
cc...cc：装置製番
指定したユーザーグループが見つかりませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02477-E
A user group with the same ID is already registered. (user group ID = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)
aa...aa：ユーザーグループＩD
bb...bb：装置種別
cc...cc：装置製番
同じIDのユーザーグループが登録されています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02478-E
No ID has been specified.
IDが指定されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02479-E
An empty string has been specified for the ID.
IDに指定された文字列が空文字です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02480-W
The specified application is not registered. (application type = aa...aa)
aa...aa：アプリケーション種別
指定したアプリケーションは登録されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02481-E
An application not compatible with the function was specified. (application type = aa...aa, function name = bb...bb)
aa...aa：アプリケーション種別
bb...bb：機能名
機能に対応してないアプリケーションが指定されました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02482-E
The method cannot be used. (class name = aa...aa, method name = bb...bb)
aa...aa：クラス名
bb...bb：メソッド名
使用できないメソッドです。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02483-W
Invalid authentication information has been registered. (application type = aa...aa)
aa...aa：アプリケーション種別
不正な認証情報が登録されています。
hcmdsintgコマンドを使用して，不正な認証データを削除してください。

KAPM02484-E
The specified user account is not registered. (user ID = aa...aa)
aa...aa：ユーザーID
指定したユーザーアカウントは登録されていません。
ユーザーアカウントが登録されているか確認してください。

KAPM02485-E
The specified role was not found. (role ID = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)
aa...aa：ロールID
bb...bb：装置種別
cc...cc：装置製番
指定したロールが見つかりませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02486-E
A role with the same ID has already been registered. (role ID = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)
aa...aa：ロールID
bb...bb：装置種別
cc...cc：装置製番
同じIDのロールが登録されています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02487-E
The same role name has already been registered. (role name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)
aa...aa：ロール名
bb...bb：装置種別
cc...cc：装置製番
同じロール名が登録されています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02488-E
The specified permission was not found. (permission = aa...aa, application type = bb...bb)
aa...aa：パーミッション名
bb...bb：アプリケーション種別
指定したパーミッションが見つかりませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02489-E
Encoding failed. (character string = aa...aa)
aa...aa：文字列
エンコードに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02490-E
An attempt to read the BuiltInUserGroup.properties file failed.
BuiltInUserGroup.propertiesファイルの読み込みに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02491-E
A user group with the same name is already registered. (user group name = aa...aa)
aa...aa：ユーザーグループ名
同じ名前のユーザーグループが登録されています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02492-E
The specified user group was not found. (user group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)
aa...aa：ユーザーグループ名
bb...bb：装置種別
cc...cc：装置製番
指定したユーザーグループが見つかりませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02493-E
Multiple resource groups contain the same data. (class = aa...aa, data = bb...bb)
aa...aa：クラス
bb...bb：データ
マルチリソースグループのデータが重複しています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02494-E
The specified resource group was not found. (resource group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)
aa...aa：リソースグループ名
bb...bb：装置種別
cc...cc：装置製番
指定したリソースグループが見つかりませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02502-E
次の条件を満たすパスワードを入力してください。
大文字がaa...aa文字以上であること。
小文字がbb...bb文字以上であること。
数字がcc...cc文字以上であること。
記号がdd...dd文字以上であること。
ユーザーIDと異なる値であること。
aa...aa：最小文字数
bb...bb：最小文字数
cc...cc：最小文字数
dd...dd：最小文字数
次の条件を満たすパスワードを入力してください。
大文字がaa...aa文字以上であること。
小文字がbb...bb文字以上であること。
数字がcc...cc文字以上であること。
記号がdd...dd文字以上であること。
ユーザーIDと異なる値であること。
エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。

KAPM02503-E
大文字がaa...aa文字以上であること。
aa...aa：最小文字数
大文字がaa...aa文字以上である必要があります。
エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。

KAPM02504-E
小文字がaa...aa文字以上であること。
aa...aa：最小文字数
小文字がaa...aa文字以上である必要があります。
エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。

KAPM02505-E
数字がaa...aa文字以上であること。
aa...aa：最小文字数
数字がaa...aa文字以上である必要があります。
エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。

KAPM02506-E
記号がaa...aa文字以上であること。
aa...aa：最小文字数
記号がaa...aa文字以上である必要があります。
エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。

KAPM02507-E
ユーザーIDと異なる値であること。
ユーザーIDと異なる値である必要があります。
エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。

KAPM02508-E
aa...aa文字で入力してください。
aa...aa：最大文字数
aa...aa文字で入力してください。
エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。

KAPM02509-E
ユーザーIDには次の文字を使用してください。 A～Z a～z 0～9 # + - . @ _
ユーザーIDには次の文字を使用してください。 A～Za～z0～9#+-.@_
エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。

KAPM02510-I
Authentication by using a KDC was successful. (Kerberos principal = aa...aa, KDC = bb...bb)
aa...aa：Kerberosプリンシパル名
bb...bb：KDCのリスト
KDCでの認証に成功しました。

KAPM02511-E
Communication with KDC failed. (KDC = aa...aa)
aa...aa：KDCのリスト
KDCとの通信に失敗しました。
指定したKDCが誤っていないか確認してください。

KAPM02512-E
Resolution of the KDC host name failed. (KDC = aa...aa)
aa...aa：KDCのリスト
KDCのホスト名の名前解決に失敗しました。
次の対処をしてください。

指定したKDCが誤っていないか確認してください。

KDCに設定されているホスト名がDNSサーバに登録されているか確認してください。

KAPM02513-W
Authentication by using a KDC failed. (Kerberos principal = aa...aa, KDC = bb...bb)
aa...aa：Kerberosプリンシパル名
bb...bb：KDCのリスト
Kerberos認証時にKDCでの認証に失敗しました。

KAPM02514-I
The krb5.conf file, used for internal processing, was successfully deleted. (file name = aa...aa)
aa...aa：ファイル名
内部処理用のkrb5.confファイルの削除に成功しました。

KAPM02515-W
Deletion of the krb5.conf file, used for internal processing, failed. (file name = aa...aa)
aa...aa：ファイル名
内部処理用のkrb5.confファイルの削除に失敗しました。

KAPM02516-I
The krb5.conf file, used for internal processing, was successfully created. (file name = aa...aa)
aa...aa：ファイル名
内部処理用のkrb5.confファイルを作成しました。

KAPM02517-E
Creation of the krb5.conf file, used for internal processing, failed. (file name = aa...aa)
aa...aa：ファイル名
内部処理用のkrb5.confファイルの作成に失敗しました。
指定したパスに対してファイルの作成権限があるかどうか確認してください。

KAPM02518-I
A request to acquire SRV records was sent. (record key = aa...aa)
aa...aa：SRVレコードのキー
SRVレコードの要求メッセージを送信しました。

KAPM02519-E
Communication with the DNS server failed.
DNSサーバとの通信に失敗しました。
OSに設定されているDNSサーバの設定内容が正しいか，またはDNSサーバとのネットワークの状態が正常か確認してください。

KAPM02520-E
The Kerberos authentication settings are invalid.
Kerberos認証の設定が不正です。
exauth.propertiesファイルのKerberos認証に関する定義または検索用ユーザーの設定を見直してください。

KAPM02521-E
The Kerberos realm or KDC definition is invalid. (realm name = aa...aa)
aa...aa：レルム名
KerberosレルムまたはKDCの定義が不正です。
exauth.propertiesファイルのレルムまたはKDCの定義を見直してください。

KAPM02522-W
The SRV records are undefined. (record key = aa...aa)
aa...aa：SRVレコードのキー
SRVレコードが定義されていません。

KAPM02523-I
Acquisition of the SRV records was successful. (SRV record = aa...aa)
aa...aa：SRVレコード
SRVレコードの取得に成功しました。

KAPM02524-E
Acquisition of the SRV records failed. (record key = aa...aa)
aa...aa：SRVレコードのキー
SRVレコードの取得に失敗しました。
DNSサーバにSRVレコードが定義されているか確認してください。

KAPM02525-E
An error occurred on the DNS server.
DNSサーバでエラーが発生しました。
DNSサーバの稼働状態を確認してください。

KAPM02526-I
Processing to identify the user account will now start. (user ID = aa...aa, server type = bb...bb)
aa...aa：ユーザーID
bb...bb：認証サーバのタイプ
ユーザーアカウントを特定する処理を開始します。

KAPM02527-I
The user account was found. (user ID = aa...aa, internal = bb...bb)
aa...aa：ユーザーID
bb...bb：外部認証サーバを使用するかどうかを示すブール値
ユーザーアカウントが見つかりました。

KAPM02528-I
The user account was not found. (user ID = aa...aa)
aa...aa：ユーザーID
ユーザーアカウントが見つかりませんでした。

KAPM02529-I
The user account was identified. (user ID = aa...aa, external = bb...bb, Kerberos user = cc...cc, Kerberos realm = dd...dd)
aa...aa：ユーザーID
bb...bb：外部認証サーバを使用するかどうかを示すブール値
cc...cc：Kerberosユーザー名
dd...dd：Kerberosレルム名
ユーザーアカウントを特定しました。

KAPM02551-E
The following characters can be used for the value: aa...aa
aa...aa：値
ユーザーIDには次の文字を使用してください。
エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。

KAPM02552-W
An invalid permission is registered. (application type = aa...aa)
aa...aa：アプリケーション種別
不正な権限が登録されています。
hcmdsintgコマンドを使用して，不正な認証データを削除してください。

KAPM02603-E
The resource group already exists. (resource group name = aa...aa)
aa...aa：リソースグループ名
aa...aaというリソースグループは，すでにあります。
リソースグループ名称を確認し，ほかのリソースグループと名称が重ならないように変更してください。

KAPM02604-E
An HcmdsInvalidOperationException occurred.
ユーザー追加操作の設定が間違っています。
ユーザー追加の操作で設定が間違っていないかどうか確認してください。

KAPM02605-E
An HcmdsAuthorizationException occurred.
ユーザーを追加できる権限がありません。
ユーザーを追加できる権限のあるアカウントで実行してください。

KAPM02606-E
An HcmdsUserManagementException occurred.
ユーザー追加操作で問題が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02607-E
追加できるユーザーかどうかを確認してください。
追加できるユーザーかどうかを確認してください。

KAPM02615-E
An HSSOException occurred.
HSSOExceptionが発生しました。
リポジトリーが正常に起動しているか確認してください。確認できない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02616-E
An IOException occurred.
IOExceptionが発生しました。
ファイルの入出力が正しいか確認してください。確認できない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02617-E
A CIMException occurred.
CIMExceptionが発生しました。
リポジトリーへのアクセス方法が正しいか確認してください。確認できない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02618-E
A CIMUnavailableDatabaseException occurred.
CIMUnavailableDatabaseExceptionが発生しました。
リポジトリーへの接続が正しいか確認してください。確認できない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02620-E
The resource group was not found.
リソースグループが見つかりません。

KAPM02625-E
The specified software definition aa...aa was not found.
aa...aa：アプリケーション名
指定したソフトウェア定義aa...aaが見つかりません。

KAPM02630-I
A resource group has been created. (login ID = aa...aa, resource group name = bb...bb, module name = cc...cc)
aa...aa：ログインID
bb...bb：リソースグループ名
cc...cc：モジュール名
リソースグループが作成されました。 (ログインID = aa...aa, リソースグループ名 = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

KAPM02631-I
A resource group has been deleted. (login ID = aa...aa, resource group ID = bb...bb, module name = cc...cc)
aa...aa：ログインID
bb...bb：リソースグループID
cc...cc：モジュール名
リソースグループが削除されました。 (ログインID = aa...aa, リソースグループID = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

KAPM02632-I
A resource has been added. (login ID = aa...aa, resource group ID = bb...bb, module name = cc...cc)
aa...aa：ログインID
bb...bb：リソースグループID
cc...cc：モジュール名
リソースが追加されました。 (ログインID = aa...aa, リソースグループID = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

KAPM02633-I
A resource has been removed. (login ID = aa...aa, resource group ID = bb...bb, module name = cc...cc)
aa...aa：ログインID
bb...bb：リソースグループID
cc...cc：モジュール名
リソースが解除されました。(ログインID = aa...aa, リソースグループID = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

KAPM02634-I
A resource group property has been edited. (login ID = aa...aa, resource group ID = bb...bb, module name = cc...cc)
aa...aa：ログインID
bb...bb：リソースグループID
cc...cc：モジュール名
リソースグループプロパティが編集されました。(ログインID = aa...aa, リソースグループID = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

KAPM02635-E
Creation of a resource group has failed. (login ID = aa...aa, resource group name = bb...bb, module name = cc...cc)
aa...aa：ログインID
bb...bb：リソースグループ名
cc...cc：モジュール名
リソースグループの作成に失敗しました。 (ログインID = aa...aa, リソースグループID = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

KAPM02636-E
Deletion of a resource group has failed. (login ID = aa...aa, resource group ID = bb...bb, module name = cc...cc)
aa...aa：ログインID
bb...bb：リソースグループID
cc...cc：モジュール名
リソースグループの削除に失敗しました。 (ログインID = aa...aa, リソースグループID = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

KAPM02637-E
Addition of a resource has failed. (login ID = aa...aa, resource group ID = bb...bb, module name = cc...cc)
aa...aa：ログインID
bb...bb：リソースグループID
cc...cc：モジュール名
リソースの追加に失敗しました。 (ログインID = aa...aa, リソースグループID = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

KAPM02638-E
Removal of a resource has failed. (login ID = aa...aa, resource group ID = bb...bb, module name = cc...cc)
aa...aa：ログインID
bb...bb：リソースグループID
cc...cc：モジュール名
リソースの解除に失敗しました。 (ログインID = aa...aa, リソースグループID = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

KAPM02639-E
An attempt to edit a resource group property has failed. (login ID = aa...aa, resource group ID = bb...bb, module name = cc...cc)
aa...aa：ログインID
bb...bb：リソースグループID
cc...cc：モジュール名
リソースグループプロパティの編集に失敗しました。 (ログインID = aa...aa, リソースグループID = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

KAPM02650-I
A parameter has been sent. (HSSO token = aa...aa, application name = bb...bb)
aa...aa：HSSOトークン
bb...bb：アプリケーション名
パラメーターが送付されました。(HSSOトークン = aa...aa, アプリケーション名 = bb...bb)

KAPM02651-I
The software definition aa...aa does not exist.
aa...aa：アプリケーション名
リポジトリー内に指定されたソフトウェア定義aa...aaがありません。

KAPM02652-I
aa...aa is not associated with a resource bundle.
aa...aa：アプリケーション名
aa...aa はリソースバンドルと関連を持っていません。

KAPM02654-E
A ResourceTabHandleException occurred.
ResourceTabHandleExceptionが発生しました。
ソフトウェア定義，またはリソースバンドルを正しく登録しているか見直してください。

KAPM02656-I
A parameter has been sent. (HSSO token = aa...aa, application name = bb...bb, resource group ID = cc...cc, resource group name = dd...dd)
aa...aa：HSSOトークン
bb...bb：アプリケーション名
cc...cc：リソースグループID
dd...dd：リソースグループ名
パラメーターが送付されました。(HSSOトークン = aa...aa, アプリケーション名 = bb...bb, リソースグループID = cc...cc, リソースグループ名 = dd...dd)

KAPM02659-I
No users that can be added exist.
追加できるユーザーがいません。

KAPM02660-I
A user has been added successfully. (resource group name = aa...aa, user name = bb...bb)
aa...aa：リソースグループ名
bb...bb：ユーザー名
ユーザーの追加に成功しました。(リソースグループ名 = aa...aa, ユーザー名 = bb...bb)

KAPM02661-I
A user has been removed successfully. (resource group name = aa...aa, user name = bb...bb)
aa...aa：リソースグループ名
bb...bb：ユーザー名
ユーザー解除に成功しました。(リソースグループ名 = aa...aa, ユーザー名 = bb...bb)

KAPM02670-I
A resource group has been created.
リソースグループが作成されました。

KAPM02671-I
A resource group has been deleted.
リソースグループが削除されました。

KAPM02672-I
A resource has been added.
リソースが追加されました。

KAPM02674-I
A resource group property has been edited.
リソースグループプロパティが編集されました。

KAPM02675-E
Creation of a resource group has failed.
リソースグループの作成に失敗しました。

KAPM02676-E
Deletion of a resource group has failed.
リソースグループの削除に失敗しました。

KAPM02677-E
Addition of a resource has failed.
リソースの追加に失敗しました。

KAPM02679-E
An attempt to edit a resource group property has failed.
リソースグループプロパティの編集に失敗しました。

KAPM02704-W
An invalid RUAccessPoint object was created. Addition to the launch list is not performed. Name=aa...aa, URL=bb...bb, TokenVersion=cc...cc, IconUrl=dd...dd, IconMsg=ee...ee
aa...aa：表示名
bb...bb：ラウンチURL
cc...cc：トークンバージョン
dd...dd：アイコンURL
ee...ee：アイコンメッセージ
不正なRUAccessPointオブジェクトが作成されました。ラウンチリストへは追加しません。

KAPM02705-E
CIMException occurred. The processing that acquires RUAccessPoint will now be interrupted.
CIMexceptionが発生しました。RUAccessPointの取得が中断されます。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02706-E
The URL format is failed. URL=aa...aa
aa...aa：URL
URLの形式が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02801-I
[SQL]: aa...aa
aa...aa：実行したSQLステートメント
実行したSQLステートメントです。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02802-E
A HcmdsExecException occurred. Message=aa...aa, Reason=bb...bb
aa...aa：例外のメッセージ
bb...bb：例外の詳細メッセージ
HcmdsExecExceptionが発生しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02803-E
Option is invalid.
コマンドのオプションが不正です。
オプションを確認してください。

KAPM02804-E
A Exception occurred. Message=aa...aa
aa...aa：例外の詳細メッセージ
例外が発生しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02805-E
[Stack Trace]:aa...aa
aa...aa：例外のスタックトレース
スタックトレースを出力します。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02806-E
A FileNotFoundException occurred.
FileNotFoundExceptionが発生しました。
指定のフォルダにファイルが存在することを確認してください。

KAPM02807-E
A IOException occurred.
IOExceptionが発生しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02809-E
A SQLException occurred. Message=aa...aa
aa...aa：例外の詳細メッセージ
SQLExceptionが発生しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02810-E
An EXECUPDATE statement failed. Execution SQL statement = aa...aa
aa...aa：実行したSQLステートメント
EXECUPDATEステートメントが失敗しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02811-E
A ClassNotFoundException occurred.
ClassNotFoundExceptionが発生しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02812-E
A SQL statement failed. Message=aa...aa, Reason=bb...bb
aa...aa：エラーメッセージ
bb...bb：理由
SQLステートメントが失敗しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02813-E
An EXECQUERY statement failed. Execution SQL statement = aa...aa
aa...aa：実行したSQLステートメント
EXECQUERYステートメントが失敗しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02814-E
A SQLException occurred.
SQLExceptionが発生しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM02815-E
File is not found. file-name = aa...aa
aa...aa：ファイル名
ファイルが見つかりません。
指定のフォルダにファイルが存在することを確認してください。

KAPM02816-I
Record No.: aa...aa
aa...aa：レコード番号
レコード番号を表示します。

KAPM02817-I
Column count: aa...aa
aa...aa：カラムの数
カラムの数を表示します。

KAPM02818-I
aa...aa: bb...bb
aa...aa：カラム名
bb...bb：値
カラム名と値の組を表示します。

KAPM02891-E
DB is not found.
データベースが見つかりません。
次に示すファイルのDATABASE.pathの値を確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥conf¥user.conf
Solaris版またはLinux版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

KAPM02892-E
User name or password is invalid.
ユーザー名とパスワードが不正です。
次に示すファイルのDATABASE.userまたはDATABASE.passwordの値を確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥conf¥user.conf
Solaris版またはLinux版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

KAPM02893-E
The host name is invalid.
ホスト名が不正です。
次に示すファイルのDATABASE.hostnameの値を確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥conf¥user.conf
Solaris版またはLinux版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

KAPM02894-E
No suitable driver exists.
適当なドライバではありません。
次に示すファイルのDATABASE.typeの値を確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥conf¥user.conf
Solaris版またはLinux版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

KAPM02895-E
A connection to InterClient could not be established.
InterClientへのコネクションが確立できません。
InterClientが起動しているかを確認してください。

KAPM02896-E
A connection to InterBase could not be established.
InterBaseへのコネクションが確立できません。
InterBaseのサービスが起動しているかを確認してください。

KAPM02899-E
Fatal error.
処理を続行できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02901-I
[Trace]: aa...aa
aa...aa：トレースメッセージ
トレースメッセージです。
次に示すメッセージが出力されます。

Read legacy record.

Order of hcmdsID change from x to 0.

Change legacy record.

Update CIMClient From 01-00 to 01-01.

Already update.

Update DB Version.

Create TNB_Classes.

Create TNB_ClassAttribute.

Drop TNB_SERVICEACCESSBYSAP.

Drop TNB_SOFTWAREFEATURESERVICEIMPL.

Drop CIMClasses.

Succeed in update DataBase.

KAPM02902-E
A ClassNotFoundException occurred.
JavaのClassが見つかりません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02903-E
A HcmdsUpdateException occurred. Message = aa...aa, Reason = bb...bb
aa...aa：例外の詳細メッセージ
bb...bb：例外発生の理由
HcmdsUpdateExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02904-E
An option is invalid.
コマンドのオプションが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02905-E
An exception occurred. Message = aa...aa
aa...aa：例外の詳細メッセージ
例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02906-E
[Stack Trace]: aa...aa
aa...aa：例外のスタックトレース
スタックトレースです。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02907-E
A SQLException occurred. Message = aa...aa
aa...aa：例外の詳細メッセージ
SQLExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02910-E
A SELECT statement failed. Table name = aa...aa
aa...aa：操作テーブル名
SELECTステートメントに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02911-E
An ALTER statement failed. Table name = aa...aa
aa...aa：操作テーブル名
ALTERステートメントに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02912-E
A DROP statement failed. Table name = aa...aa
aa...aa：操作テーブル名
DROPステートメントに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02913-E
An UPDATE statement failed. Table name = aa...aa
aa...aa：操作テーブル名
UPDATEステートメントに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02914-E
An EXECUPDATE statement failed. Execution SQL statement = aa...aa
aa...aa：実行したSQLステートメント
EXECUPDATEステートメントに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM02980-I
Update CIMClient from 01-00 to 01-01.
データベースの更新を開始します。

KAPM02981-I
The database has already been updated.
すでにデータベースが更新されています。

KAPM02982-I
The database was successfully updated.
データベースの更新に成功しました。

KAPM02991-E
DB is not found.
データベースが見つかりません。
次に示すファイルのDATABASE.pathが正しく設定されているか確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥conf¥user.conf
Solaris版またはLinux版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

KAPM02992-E
User name or password is invalid.
データベースにアクセスするユーザー名，またはパスワードが不正です。
次に示すファイルのDATABASE.userおよびDATABASE.passwordが正しく設定されているか確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥conf¥user.conf
Solaris版またはLinux版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

KAPM02993-E
The host name is invalid.
アクセスするデータベースのホスト名が不正です。
次に示すファイルのDATABASE.hostnameが正しく設定されているか確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥conf¥user.conf
Solaris版またはLinux版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

KAPM02994-E
No suitable driver exists.
データベースにアクセスするドライバー名が不正です。
次に示すファイルのDATABASE.typeが正しく設定されているか確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥conf¥user.conf
Solaris版またはLinux版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

KAPM02995-E
A connection to InterClient could not be established.
InterClientとの通信でエラーが発生しました。
InterClientが起動しているかを確認してください。

KAPM02996-E
A connection to InterBase could not be established.
InterBaseと通信ができませんでした。
InterBaseのサービスが起動しているかを確認してください。

KAPM02999-E
Fatal error.
例外エラーが発生しました。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM03001-E
Illegal parameters have been specified to create HSSO Context.
HSSOコンテキスト生成時のパラメーターに誤りがあります。
正しいユーザーID，パスワードを指定してください。

KAPM03004-E
HSSOサーバでエラーが発生しました。
HSSOサーバでエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03005-E
CIMクライアント生成時にエラーが発生しました。
CIMクライアント生成時にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03006-E
An unexpected error occurred.
予期しないエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03007-E
ブラウザがフレームに対応していません。
ブラウザーがフレームに対応していません。
ブラウザーはInternet Explorer 5.5以降またはNetscape 6以降を使用してください。

KAPM03026-E
A CIMException was generated during Console screen display processing.
コンソール画面の表示処理中にCIMExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03050-E
JP1/IM-Viewから送信されてくるパラメタが不正です。
JP1/IM-Viewから送信されてくるパラメーターが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03051-E
The Launchurl is invalid.
Launchurlが正しくありません。

KAPM03052-E
The JP1user ID is invalid.
JP1ユーザーIDが正しくありません。

KAPM03053-E
The JP1token is invalid.
JP1トークンが正しくありません。

KAPM03054-E
An acquisition failure occurred in RequestDispatcher.
リクエストディスパッチャーが取得できませんでした。

KAPM03055-E
JavaScriptが有効になっていません。
JavaScriptが有効になっていません。
JavaScriptを使用できるブラウザーを使用してください。また，スクリプトを拒否する設定になっている場合は，JavaScriptが使用できるよう，ブラウザーの設定を変更してください。

KAPM03080-E
HSSOIllegalArgumentException:Illegal parameters have been specified to create HSSO Context.
不正なパラメーターのためHSSOコンテキストを作成できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03081-E
HSSONotRegisteredException: The application is not registered.
指定されたアプリケーション名が存在しません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03082-E
HSSOAuthenticationException: Authentication failed.
認証に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03083-E
HSSOServerException: An error occurred in HSSO Server.
HSSOサーバでエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03084-E
IOException: HSSO SERVER Connection Error.
HSSOサーバへの接続でエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03085-E
HSSOIllegalArgumentException: "createToken()" was used before authentication.
認証成功前に"createToken()"が使用されました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03086-E
HSSOIllegalStateException: An unsupported version is specified.
サポートしていないバージョンが指定されました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03087-E
An error occurred while accessing the DBMS.
DBMSへのアクセス中にエラーが発生しました。
DBMS，HBase Storage Mgmt Web Service，およびHBase Storage Mgmt Common Serviceが起動していることを確認してください。起動している場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03105-E
A CIMException was generated during menu bar display processing.
メニューバーの表示処理中にCIMExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03106-E
A CIMException was generated during subwindow display processing.
サブウィンドウの表示処理中にCIMExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03107-E
A CIMRepositoryException was generated during menu bar display processing.
メニューバーの表示処理中にCIMRepositoryExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03108-E
A CIMRepositoryException was generated during subwindow display processing.
サブウィンドウの表示処理中にCIMRepositoryExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03109-E
A CIMProviderException was generated during menu bar display processing.
メニューバーの表示処理中にCIMProviderExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03110-E
A CIMProviderException was generated during subwindow display processing.
サブウィンドウの表示処理中にCIMProviderExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03111-E
An exception was generated during menu bar display processing.
メニューバーの表示処理中に予期しないエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03112-E
An exception was generated during subwindow display processing.
サブウィンドウの表示処理中に予期しないエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03113-E
A NoSuchElementException was generated during menu bar display processing.
メニューバーの表示処理中にNoSuchElementExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03114-E
A NoSuchElementException was generated during subwindow display processing.
サブウィンドウの表示処理中にNoSuchElementExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03119-I
ログアウトしますか？
ログアウトしますか？

KAPM03120-I
アプリケーションを終了しますか？
アプリケーションを終了しますか？

KAPM03122-E
The request parameter for a launch is invalid.
ラウンチに必要なリクエストパラメーターが不正です。
再度実行してください。表示できない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03123-E
Could not acquire the required parameter. ParmName=aa...aa
aa...aa：パラメーター名
必須パラメーターが取得できません。
再度実行してください。表示できない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03124-E
Failed to changing of token version. Token=aa...aa
aa...aa：トークン名
トークンのバージョン変換に失敗しました。
再度実行してください。表示できない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03125-E
Failed to getting of service information. Description=aa...aa
aa...aa：詳細
サービス情報の取得に失敗しました。
再度実行してください。表示できない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03304-E
パス文字列の取得に失敗しました。
パス文字列の取得に失敗しました。
再度ログインしてください。

KAPM03354-W
A value is not set because an argument is invalid.
引数が不正であるため，値はセットされません。

KAPM03355-W
A value is not acquired because an argument is invalid.
引数が不正であるため，値は取得されません。

KAPM03356-W
A default is set because an argument is invalid. default = aa...aa
aa...aa：デフォルト
引数が不正であるため，デフォルトがセットされます。

KAPM03357-E
A parameter of request is invalid. paramName = aa...aa, value = bb...bb
aa...aa：パラメーター名
bb...bb：値
リクエストのパラメーターが不正です。
再度ログインしてください。

KAPM03358-E
The tree element is invalid. treeElement = aa...aa
aa...aa：ツリーエレメント
ツリーエレメントが不正に作成されました。
再度ログインしてください。

KAPM03361-E
An attempt to get the root element data has failed.
ルート要素の情報取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03362-E
An attempt to get the common repository has failed.
リポジトリーの取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03363-E
An attempt to get the common resource has failed.
共通リソースの取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03364-E
The registered data in the common repository is invalid.
リポジトリーに登録されているデータが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03366-E
An attempt to get the name of default view is invalid. application name = aa...aa
aa...aa：アプリケーション名
デフォルトビュー名の取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03368-W
An invalid association definition exists in the repository. instance = aa...aa
aa...aa：インスタンス
不正なアソシエーション定義がリポジトリーに存在します。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03370-W
A tree element relation (TNB_AssocNavigationDef) is invalid. name=aa...aa, associationClass=bb...bb, fromName=cc...cc, toClassName=dd...dd, fromRole=ee...ee, toRole=ff...ff
aa...aa：関連名
bb...bb：関連クラス
cc...cc：関連元クラス名
dd...dd：関連先クラス名
ee...ee：関連元属性
ff...ff：関連先属性
不正なツリー要素関連（TNB_AssocNavigationDef）が存在します。

KAPM03371-W
A tree element relation (TNB_AllInstanceNavigationDef) is invalid. name=aa...aa, fromName=bb...bb, toClassName=cc...cc
aa...aa：関連名
bb...bb：関連元クラス名
cc...cc：関連先クラス名
不正なツリー要素関連（TNB_AllInstanceNavigationDef）が存在します。

KAPM03375-W
An attempt to get the tree element data has failed. element = aa...aa
aa...aa：エレメント
ツリー要素の取得に失敗しました。

KAPM03377-W
A tree has not been created in the state where the specification object was opened. objectName = aa...aa
aa...aa：オブジェクト名
指定オブジェクトをオープンした状態で，ツリーを作成できませんでした。

KAPM03378-W
The specified object does not exist or is not shown in the tree. pathName = aa...aa, objectName = bb...bb
aa...aa：パス名
bb...bb：オブジェクト名
指定されたオブジェクトは存在しないか，ツリーに表示されていません。

KAPM03379-E
An attempt to create a tree from a request has failed.
リクエストからのツリーの作成に失敗しました。
再度ログインしてください。

KAPM03380-W
An active object was not found. By default, the root object will be set.
アクティブオブジェクトが見つかりませんでした。デフォルトでルートオブジェクトがセットされます。

KAPM03381-E
内部エラーが発生しました。"再表示"ボタンを押すと初期のオブジェクトツリーを表示します。表示できない場合は再度ログインから始めてください。
内部エラーが発生しました。
［再表示］ボタンを押して初期のオブジェクトツリーを表示してください。表示できない場合は，再度ログインしてください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03382-E
内部エラーが発生しました。"再表示"ボタンを押すと初期のオブジェクトツリーを表示します。表示できない場合は保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。
内部エラーが発生しました。
［再表示］ボタンを押して初期のオブジェクトツリーを表示してください。表示できない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03383-E
内部エラーが発生しました。操作をし直してください。それでも問題が解決されない場合，再度ログインから始めてください。
内部エラーが発生しました。操作をし直してください。それでも問題が解決されない場合は，再度ログインから始めてください。
次の対処をしてください。

直前の操作をし直す。

再度ログインしてみる。

問題が解決しない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡する。

KAPM03384-E
内部エラーが発生しました。操作をし直してください。それでも問題が解決されない場合，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。
内部エラーが発生しました。
直前の操作をし直してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03501-E
選択されたオブジェクトからCIMオブジェクト名が得られません。
選択されたオブジェクトからCIMオブジェクト名が得られません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03502-W
There is no default method.
デフォルトメソッドが存在しません。

KAPM03503-W
The repository data is invalid, so the localization object acquisition failed.
リポジトリーデータが不正なため地域化オブジェクト取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03504-W
A resource is not found, so the localization object acquisition failed.
リソースが見つからないため地域化オブジェクト取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03505-W
選択されたオブジェクトはすでに削除されています。
選択されたオブジェクトはすでに削除されています。
統合コンソール画面のNavigationFrameの［更新］リンクを押してください。

KAPM03702-E
A HSSOIllegalStateException occurred during launch.
Launch実行中にHSSOIllegalStateExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03703-E
An attempt to get to the URL encoding of a token failed.
token = aa...aa
aa...aa：トークン
トークンのURLエンコードに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03708-E
A HSSOAuthenticationException was generated during user profile display processing.
ユーザープロフィール表示時にHSSOAuthenticationExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03709-E
A HSSOIllegalArgumentException was generated during user profile display processing.
ユーザープロフィール表示時にHSSOIllegalArgumentExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03710-E
A HSSOServerException was generated during user profile display processing.
ユーザープロフィール表示時にHSSOServerExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03712-E
An attempt to get membership groups failed.
所属グループの取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03716-E
The format of the URL bb...bb for the object aa...aa is invalid.
aa...aa：オブジェクト名
bb...bb：URL
オブジェクトaa...aaのURLbb...bbの形式が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03717-W
The resource bb...bb for object aa...aa cannot be accessed.
aa...aa：オブジェクト名
bb...bb：リソース名
オブジェクトaa...aaのリソースbb...bbにアクセスできません。

KAPM03718-E
The data format of the resource bb...bbfor the object aa...aa is invalid.
aa...aa：オブジェクト名
bb...bb：リソース名
オブジェクトaa...aaのリソースbb...bbは不正なデータ形式です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03721-E
The attribute bb...bb for object aa...aa is missing.
aa...aa：オブジェクト名
bb...bb：関連先属性値
オブジェクトaa...aaに属性bb...bbがありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03722-E
The resource information of bb...bb for object aa...aa is missing.
aa...aa：オブジェクト名
bb...bb：関連名
オブジェクトaa...aaの関連bb...bbにリソースの情報がありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03723-E
Property cc...cc of bb...bb for object aa...aa is missing.
aa...aa：オブジェクト名
bb...bb：関連名
cc...cc：関連先属性値
オブジェクトaa...aaの関連bb...bbに属性cc...ccがありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03931-W
セッションが無効です。ログインからやり直してください。
セッションが無効です。ログインし直してください。
画面を閉じて，ログインページから再びログインしてください。

KAPM03951-E
内部エラーが発生しました。
内部エラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03952-E
An attempt to get the Session has failed.
セッションの取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03954-E
An attempt to get the HSSOSubject has failed.
HSSOSubjectの取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03956-E
正常にログインされていません。
正常にログインされていません。
正しいユーザーID，パスワードを指定し，ログインし直してください。

KAPM03957-E
リポジトリアクセス時にエラーが発生しました。
リポジトリーアクセス時にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03958-E
リクエストの種類が不正です。
リクエストの種類が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03960-E
An attempt to get the string from the ResourceBundle failed.
リソースバンドルからの文字列の取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03961-E
"aa...aa" のリクエストディスパッチャ取得に失敗しました。
aa...aa：予期していないオペレーション名
"aa...aa" のリクエストディスパッチャーの取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03962-E
An attempt to get the application name has failed.
アプリケーション名の取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03963-E
認証に失敗しました。
認証に失敗しました。
ログインし直してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03964-E
Single Sign On Serverでエラーが発生しました。
Single Sign On Serverでエラーが発生しました。
次の対処をしてください。

HiCommand V3.xシリーズを使用している場合は，InterBaseが起動していることを確認する。HiCommand V4.xシリーズ以降を使用している場合は，HiRDBが起動していることを確認する。

Device Managerを使用している場合は，起動していることを確認する。

Device ManagerのWebサーバ機能が使用するポートが正しいか確認する。

hcmdssupコマンドでリポジトリーの場所を変更している場合は，変更したポートが正しいか確認する。

問題が解決しない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡する。

KAPM03965-E
Single Sign On Serverでエラーが発生しました。
Single Sign On Serverでエラーが発生しました。
次の対処をしてください。

HiCommand V3.xシリーズを使用している場合は，InterBaseが起動していることを確認する。起動していない場合は，InterBaseを起動させてから再度ログインする。起動している場合は，Single Sign On Serverを再起動してから再度ログインする。
HiCommand V4.xシリーズ以降を使用している場合は，HiRDBが起動していることを確認する。起動していない場合は，HiRDBを起動させてから再度ログインする。起動している場合は，Single Sign On Serverを再起動してから，再度ログインする。

Device Managerを使用している場合は，起動していることを確認する。

Device ManagerのWebサーバ機能が使用するポートに誤りがないことを確認する。

hcmdssupコマンドでリポジトリーの場所を変更している場合は，変更したポートに誤りがないことを確認する。

問題が解決しない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡する。

KAPM03966-E
Single Sign On Serverの通信に失敗しました。
Single Sign On Serverの通信に失敗しました。
接続先のWebサーバまたはプロキシサーバで障害が発生しています。次の対処をしてください。

Single Sign On Serverが起動していることを確認する。

Device ManagerのWebサーバ機能が使用するポートが正しいか確認する。

hcmdssupコマンドでリポジトリーの場所を変更している場合は，変更したポートが正しいか確認する。

KAPM03967-E
Single Sign On Serverの通信に失敗しました。
Single Sign On Serverの通信に失敗しました。
接続先のWebサーバまたはプロキシサーバで障害が発生しています。次の対処をしてください。

Common Web Serviceが起動していることを確認する。

Device ManagerのWebサーバ機能が使用するポートが正しいか確認する。

hcmdssupコマンドでリポジトリーの場所を変更している場合は，変更したポートが正しいか確認する。

KAPM03968-E
The token is invalid. token=aa...aa.
aa...aa：トークン
トークンが無効です。
ログインし直してください。

KAPM03969-E
The request is invalid.token=aa...aa. The name of application=bb...bb.
aa...aa：トークン
bb...bb：アプリケーション名
要求が不正です。
ログインし直してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03970-E
The request is invalid.token=aa...aa. The name of application=bb...bb.
aa...aa：トークン
bb...bb：アプリケーション名
要求が不正です。
ログインからやり直してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM03971-E
The application is not registered. The name of application=aa...aa.
aa...aa：アプリケーション名
アプリケーションが登録されていません。
ログインし直してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04001-I
usage start.
コマンドのusage出力メソッドを開始するときに表示します。

KAPM04002-I
usage is finished.
コマンドのusage出力メソッドを終了するときに表示します。

KAPM04003-I
hcmdssup start.
hcmdssupコマンドを開始しました。

KAPM04004-I
hcmdssup is finished.
hcmdssupコマンドが終了しました。

KAPM04006-W
Log initialization has failed.
hcmdssup中のログを出力するための処理が失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04007-E
File is not found. file-name=aa...aa
aa...aa：ファイル名
ファイルが見つかりません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04008-E
The error has occurred in file access. file-name=aa...aa
aa...aa：ファイル名
hsso.confにアクセス時にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04009-E
aa...aa
aa...aa：NumberFormatExceptionのメッセージ
hcmdssupの処理中にNumberFormatExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04010-E
aa...aa
aa...aa：IllegalArgumentExceptionのメッセージ
hcmdssupの処理中にIllegalArgumentExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04011-E
aa...aa
aa...aa：NullPointerExceptionのメッセージ
Fileオブジェクトの生成などでNullPointerExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04012-E
aa...aa
aa...aa：IndexOutOfBoundsExceptionのメッセージ
hcmdssup中の処理でIndexOutOfBoundsExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04013-E
aa...aa
aa...aa：SecurityExceptionのメッセージ
システムプロパティにアクセスしようとしたときにSecurityExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04014-E
aa...aa
aa...aa：Exceptionのメッセージ
予想外の例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04022-E
Hostname is too long.
ホスト名が長過ぎます。
ホスト名は64バイト以下にしてください。

KAPM04023-E
Portnumber is invalid.
ポート番号が不正です。
ポート番号は1から65535の間の値にしてください。

KAPM04024-E
Portnumber is invalid.
ポート番号が不正です。
ポート番号がint型の範囲外と考えられます。引数を確かめてください。

KAPM04025-I
hcmdssup has succeeded.
hcmdssupコマンドが成功しました。

KAPM04026-E
hcmdssup has failed.
hcmdssupコマンドが失敗しました。
直前のメッセージに従って対処してください。

KAPM04027-E
The SSL port number is invalid.
ポート番号が不正です。
ポート番号は1から65535までの値を設定してください。

KAPM04028-E
The SSL port number is invalid.
ポート番号が不正です。
ポート番号が整数型ではありません。引数を確認してください。

KAPM04034-E
An attempt to read the file hsso.conf has failed.
hsso.confファイルの読み込みに失敗しました。
次のことを確認してください。

hsso.confファイルがあるか

hsso.confファイルのアクセス権限があるか

hsso.confファイルが使用中でないか

KAPM04035-E
An attempt to write to the file hsso.conf has failed.
hsso.confファイルの書き込みに失敗しました。
次のことを確認してください。

hsso.confファイルがあるか

hsso.confファイルのアクセス権限があるか

hsso.confファイルが使用中でないか

KAPM04036-E
The specified command line input is invalid. (input data = aa...aa)
aa...aa：入力値
指定したコマンドラインが不正です。
正しいオプションを指定してからコマンドを再実行してください。

KAPM04038-E
The specified host name is invalid.
指定したホスト名が不正です。
正しいオプションを指定してからコマンドを再実行してください。

KAPM04040-E
The specified port number is invalid.
指定したポート番号が不正です。
正しいオプションを指定してからコマンドを再実行してください。

KAPM04042-E
The specified SSL port number is invalid.
指定したSSLポート番号が不正です。
正しいオプションを指定してからコマンドを再実行してください。

KAPM04050-I
The command hcmdsprmset ended successfully.
コマンドが終了しました。

KAPM04051-E
The command hcmdsprmset has failed.
コマンドが失敗しました。
正しいオプションを指定してからコマンドを再実行してください。

KAPM04052-E
An option is invalid.
指定したコマンドラインが不正です。
コマンド形式を確認してください。

KAPM04059-E
The specified host name is too long.
指定したホスト名が長過ぎます。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04061-E
The value specified for an option is invalid.
オプションに指定した値が不正です。
オプションに指定した値を見直し，正しい値を入力してください。

KAPM04101-E
Container server name is invalid. Server= aa...aa
aa...aa：コンテナーサーバ名
コンテナーサーバ名が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04102-E
Archive file is not found. file=aa...aa
aa...aa：アーカイブファイル名
アーカイブファイルが見つかりません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04103-E
Program type is invalid. type=aa...aa
aa...aa：プログラム種別
プログラム種別が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04104-I
Starting web application registration...
アプリケーションの登録を開始します。

KAPM04105-E
Privilege is invalid.
コマンドを実行する権限がありません。
Administrator権限を持っているユーザーでコマンドを実行してください。

KAPM04106-E
Cannot get tmpjavavm.properties file name.
tmpjavavm.propertiesファイル名の取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04107-E
Failed to get service registration status. service=aa...aa
aa...aa：サービス名
サービス登録ステータスの取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04108-E
Cannot get javavm.properties file name.
javavm.propertiesファイル名の取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04109-E
Cannot set JavaVM option.
JavaVMオプション定義の設定に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04110-E
Cannot set Java options.
Javaオプションの設定に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04111-E
An attempt to check whether a program type exists in the hcmdswebpp.ini file has failed.
プログラム種別がhcmdswebpp.iniファイルに存在するかどうかのチェックに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04112-E
Cannot write hcmdswebpp.ini file.
サービス登録状態のhcmdswebpp.iniファイルへの書き込みが失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04113-E
Service registration has failed. service=aa...aa
aa...aa：サービス名
サービスの登録に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04114-E
Failed to get service registration status. service=aa...aa
aa...aa：サービス名
サービス登録ステータスの取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04115-E
Service registration has failed. service=aa...aa
aa...aa：サービス名
サービスの登録に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04116-I
hcmdsweb registration has succeeded.
登録処理が成功しました。

KAPM04117-I
Starting web application deletion...
アプリケーションの削除を開始します。

KAPM04118-E
Program type is not registered. type=aa...aa
aa...aa：プログラム種別
プログラム種別は登録されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04119-E
Cannot delete service and folder.
サービスとフォルダを削除できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04120-E
Cannot delete hcmdswebpp.ini file.
hcmdswebpp.iniファイルからサービス登録状態を削除できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04121-I
hcmdsweb deletion has succeeded.
削除処理が成功しました。

KAPM04122-E
Cannot get only a war file name.
warファイル名だけ取得できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04123-E
Cannot get hcmdswebpp.ini file name.
hcmdswebpp.iniファイル名の取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04124-E
Cannot get tmphcmdswebpp.ini file name.
一時hcmdswebpp.iniファイル名の取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04125-E
Log initialization has failed.
ログを出力するための処理が失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04126-E
Cannot insert new line character.
改行文字の挿入に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04127-E
An attempt to exchange hcmdswebpp.ini with tmphcmdswebpp.ini has failed.
hcmdswebpp.iniファイルと一時hcmdswebpp.iniファイルの交換に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04128-E
hcmdsweb registration has failed.
登録処理が失敗しました。
直前のメッセージに従って対処してください。

KAPM04129-E
hcmdsweb deletion has failed.
削除処理が失敗しました。
直前のメッセージに従って対処してください。

KAPM04130-E
Cannot read hcmdswebpp.ini file.
hcmdswebpp.iniファイルの読み込みに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04131-E
OpenSCManager command error.
OpenSCManagerコマンドの実行時にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04132-E
Access is denied.
アクセスが拒否されました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04133-E
The parameter is incorrect.
パラメーターが間違っています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04134-E
The database specified does not exist.
指定されたデータベースは存在しません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04135-E
An unexpected error occurred. Error code = aa...aa
aa...aa：終了コード
想定外のエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04136-E
RegOpenKeyEx command error.ErrorCode(aa...aa)
aa...aa：終了コード
RegOpenKeyExコマンドの実行時にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04137-E
A duplicate name exists on the network.
ネットワーク上に同じ名前があります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04138-E
The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.
ファイル名，ディレクトリ名，またはボリュームラベルの構文が間違っています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04139-E
The account name is invalid or does not exist.
アカウント名が無効であるか，または存在しません。あるいは，指定したアカウント名のパスワードが無効です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04140-E
Circular service dependency was specified.
循環するサービス依存関係が指定されました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04141-E
Service already exists. service=aa...aa
aa...aa：サービス名
指定されたサービスはすでに登録されています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04142-E
The handle is invalid.
ハンドルが無効です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04143-E
The specified service has been marked for deletion.
指定されたサービスは削除の対象としてマークされています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04144-E
CreateService command error. code=aa...aa
aa...aa：エラーコード
CreateServiceコマンドの実行時にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04145-E
DeleteService command error. code=aa...aa
aa...aa：エラーコード
DeleteServiceコマンドの実行時にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04146-E
OpenService command error. code=aa...aa
aa...aa：エラーコード
OpenServiceコマンドの実行時にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04147-E
The specified service does not exist as an installed service.
指定されたサービスは，インストールされたサービスとして存在しません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04148-E
RegQueryValueEx command error. code=aa...aa
aa...aa：エラーコード
RegQueryValueExコマンドの実行時にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04149-E
The error has occurred in aa...aacommand. code=bb...bb
aa...aa：コマンド
bb...bb：エラーコード
aa...aaコマンドの実行時にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04150-E
The directory cannot be removed. directory=aa...aa
aa...aa：ディレクトリ名
ディレクトリを削除できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04151-E
The directory is not empty. directory=aa...aa
aa...aa：ディレクトリ名
ディレクトリが空ではありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04152-E
The directory name is invalid. directory=aa...aa
aa...aa：ディレクトリ名
ディレクトリ名が無効です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04153-E
QueryServiceStatus command error. code=aa...aa
aa...aa：エラーコード
QueryServiceStatusコマンドの実行時にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04154-E
Failed to get installation directory.
インストールディレクトリ名の取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04155-E
Failed to get Service name. service=aa...aa
aa...aa：サービス名
サービス名の取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04156-E
Service is running. service=aa...aa
aa...aa：サービス名
サービスが起動中です。
サービスを停止してからコマンドを再度実行してください。

KAPM04157-E
Failed to get service status. service=aa...aa
aa...aa：サービス名
サービス状態の取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04158-E
File is not found. file=aa...aa
aa...aa：ファイル名
ファイルが見つかりません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04159-E
Failed to delete specified file. file=aa...aa
aa...aa：ファイル名
ファイルの削除に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04160-E
Failed to rename aa...aa to bb...bb.
aa...aa：変更前ファイル名
bb...bb：変更後ファイル名
ファイル名の変更に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04161-E
Privilege is invalid to access aa...aafile.
aa...aa：ファイル名
ファイルのアクセス権限がありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04162-E
Failed to copy from aa...aa to bb...bb.
aa...aa：コピー元ファイル名
bb...bb：コピー先ファイル名
ファイルのコピーに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04163-E
Failed to delete service. service=aa...aa
aa...aa：サービス名
サービスの削除に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04164-W
Failed to delete the war file. file=aa...aa
aa...aa：warファイル名
warファイルの削除に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04165-W
Failed to delete the folder. folder=aa...aa
aa...aa：フォルダ名
フォルダの削除に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04166-E
Failed to delete service. service=aa...aa
aa...aa：サービス名
サービスの削除に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04167-E
Failed to get service folder. service-folder=aa...aa
aa...aa：サービスフォルダ名
サービスフォルダの取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04168-W
Failed to delete service folder. service-folder=aa...aa
aa...aa：サービスフォルダ名
サービスフォルダの削除に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04169-E
File is not found. file=aa...aa
aa...aa：ファイル名
ファイルが見つかりません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04172-E
Failed to write usrconf.properties to installation information.
usrconf.propertiesへのインストール情報の書き込みに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04173-E
Failed to read usrconf.properties file.
usrconf.propertiesファイルの読み込みに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04174-E
Failed to exchange usrconf.properties to tmpusrconf.properties.
usrconf.propertiesとtmpusrconf.propertiesの交換に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04175-E
Failed to create directory. directory=aa...aa
aa...aa：ディレクトリ名
ディレクトリ作成に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04176-E
Failed to get the war file name. file=aa...aa
aa...aa：ファイル名
展開するwarファイル名の取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04177-E
Failed to read javavm.properties file.
javavm.propertiesファイルの読み込みに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04178-E
An attempt to exchange javavm.properties with tmpjavavm.properties has failed.
javavm.propertiesとtmpjavavm.propertiesの交換に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04197-I
Service registration has succeeded. service=aa...aa
aa...aa：サービス名
サービスの登録が成功しました。

KAPM04198-I
Service registration has succeeded. service=aa...aa
aa...aa：サービス名
サービスの登録が成功しました。

KAPM04202-I
Service deletion has succeeded. service=aa...aa
aa...aa：サービス名
サービスの削除が成功しました。

KAPM04205-E
Memory alloc error. code=aa...aa
aa...aa：エラーコード
メモリー確保エラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04206-E
The system cannot find the file specified.
指定したファイルが見つかりません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04207-E
The system cannot find the path specified.
指定されたパスが見つかりません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04208-E
The system cannot open the file.
ファイルを開くことができません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04209-E
The process cannot access the file because it is being used by another process.
プロセスはファイルにアクセスできません。別のプロセスが使用中です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04211-E
Failed to get tmpusrconf.properties file name.
tmpusrconf.propertiesファイル名の取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04212-E
Failed to get usrconf.properties file name.
usrconf.propertiesファイル名の取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04213-E
ExtractionWarFolderPath function error.
ExtractionWarFolderPath関数でエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04214-E
Failed to get web-users.xml file name.
web-users.xmlファイル名の取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04215-E
Failed to get template usrconf.properties file name.
テンプレートusrconf.propertiesファイル名の取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04216-E
Failed to get template web-users.xml file name.
テンプレートweb-users.xmlファイル名の取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04217-E
Failed to get template javavm.properties file name.
テンプレートjavavm.propertiesファイル名の取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04218-E
Failed to get Display name.
ディスプレイ名の取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04219-E
Failed to load hntr2t.dll. code=aa...aa
aa...aa：エラーコード
hntr2t.dllのダイナミックロードに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04220-E
The file option is invalid.
fileオプションが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04221-E
The type option is invalid.
typeオプションが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04222-E
The server option is invalid.
serverオプションが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04223-E
The classpath option is invalid.
classpathオプションが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04224-E
The librarypath option is invalid.
librarypathオプションが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04225-E
The javaoption option is invalid.
javaoptionオプションが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04226-E
The Xms option is invalid.
Xmsオプションが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04227-E
The Xmx option is invalid.
Xmxオプションが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04228-E
RegCreateKeyEx command error. code=aa...aa
aa...aa：エラーコード
RegCreateKeyExコマンドの実行時にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04229-E
RegSetValueEx command error. code=aa...aa
aa...aa：エラーコード
RegSetValueExコマンドの実行時にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04230-I
Service deletion has succeeded. service=aa...aa
aa...aa：サービス名
サービスの削除が成功しました。

KAPM04231-E
Failed to read usrconf.properties file.
usrconf.propertiesファイルの読み込みに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04232-E
An attempt to register the program type in the registry failed.
program type = aa...aa
aa...aa：プログラム種別
レジストリーにプログラム種別を登録することに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04233-E
An attempt to delete the program type in the registry failed.
program type = aa...aa
aa...aa：プログラム種別
レジストリーからプログラム種別を削除することに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04234-E
Failed to remake service.
サービス情報の作成し直しに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04235-E
The minimum heap size has exceeded the maximum heap size.
最小ヒープサイズが最大ヒープサイズを上回っています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04236-E
The minimum heap size has exceeded the already set up maximum heap size.
最小ヒープサイズがすでに設定されている最大ヒープサイズを上回っています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04237-E
The service name exceeds 256 characters.
サービス名が256文字を超えています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04238-E
The service registration is not possible because the service name exceeds 256 characters.
サービス名が256文字を超えているため，サービスを登録できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04239-E
An attempt to get the service control manager execution file path failed.
サービス制御マネージャーの実行ファイルパスの取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04240-E
An error occurred when the environment settings folder was created.
環境設定フォルダの作成時にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04241-E
An error occurred when the environment settings file was set.
環境設定ファイルの設定時にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04242-E
An error occurred when the web application archive file was expanded.
Webアプリケーションアーカイブファイルの展開時にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04243-E
An error occurred when a directory expanded with the web application archive file was deleted.
Webアプリケーションアーカイブファイルを展開したディレクトリの削除時にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04244-E
An error occurred when registering and updating the web server.
Webサーバ登録および更新時にエラーが発生しました。
プラットフォームがWindowsの場合は，サービスウィンドウを閉じてから，再度実行してください。それ以外の場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04245-E
An error occurred when registering and updating Tomcat.
Tomcatの登録および更新時にエラーが発生しました。
プラットフォームがWindowsの場合は，サービスウィンドウを閉じてから，再度実行してください。プラットフォームがWindows以外の場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04246-E
An error occurred when the usrconf.properties file was merged.
usrconf.propertiesファイルのマージ処理時にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04247-E
An attempt to acquire the number of file lines has failed.
ファイル行数の取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04248-E
An attempt to create Map information has failed.
Map情報の作成に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04249-E
An attempt to read data from a file has failed.
ファイルからのデータ読み取りに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04250-E
An attempt to set the javaVM debug option has failed.
JavaVMのデバッグオプションの設定に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04251-E
The jvmoption option is invalid.
jvmoptionオプションが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04252-E
An error occurred in an internal function. (call function = aa...aa, use function = bb...bb, note = cc...cc, error code = dd...dd)
aa...aa：呼び出し関数
bb...bb：使用関数
cc...cc：備考
dd...dd：エラーコード
内部関数でエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04253-E
A memory allocation error occurred. (call function = aa...aa, use function = bb...bb, note = cc...cc, error code = dd...dd)
aa...aa：呼び出し関数
bb...bb：使用関数
cc...cc：備考
dd...dd：エラーコード
メモリー確保エラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04254-E
An attempt to acquire the daemon shell name has failed.
デーモンシェル名の取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04255-E
An attempt to write service registration information to the version file has failed.
サービス登録情報をバージョンファイルに書き込むことに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04256-E
An attempt to delete service registration information from the version file has failed.
サービス登録情報をバージョンファイルから削除することに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04257-E
An attempt to start the hcmdssrv command has failed.
hcmdssrvコマンドの起動に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04258-E
An error occurred during execution of the hcmdssrv command.
hcmdssrvコマンドでエラーが発生しました。
hcmdssrvコマンドのログを参照してください。

KAPM04259-E
An attempt to create the boot shell has failed.
起動停止シェル作成に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04260-E
The startup mode of the service is invalid. (start mode = aa...aa)
aa...aa：起動モード
サービスの起動モードが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04261-E
The starttype option is invalid.
starttypeオプションが不正です。
starttypeオプションの指定を確認してください。

KAPM04262-E
An attempt to create the usrconf.cfg file has failed.
usrconf.cfgファイルの作成に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04263-E
An attempt to deploy the compiled JSP file has failed.
コンパイル済みJSPファイルの配備に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04264-E
A path was not found for the Web application folder. (folder path = aa...aa)
aa...aa：フォルダのパス
Webアプリケーションフォルダのパスが見つかりません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04265-E
A path was not found for the compiled JSP storage folder. (folder path = aa...aa)
aa...aa：フォルダのパス
コンパイル済みJSPファイルを格納しているフォルダのパスが見つかりません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04266-E
The contents of the directory are invalid. (Directory path = aa...aa)
aa...aa：ディレクトリのパス
ディレクトリの内容が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04267-W
An attempt to delete the hwc directory has failed. (Directory path = aa...aa)
aa...aa：ディレクトリのパス
hwcディレクトリの削除に失敗しました。

KAPM04271-E
An attempt to update the web application version has failed.
Webアプリケーションのバージョンアップに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04272-E
Failed to delete specified directory. Directory=aa...aa
aa...aa：ディレクトリ
ディレクトリの削除に失敗しました。
直前のメッセージKAPMxxxxx-Wを参照してください。

KAPM04273-W
An attempt to execute the aa...aafunction has failed. (error code = bb...bb, description = cc...cc)
aa...aa：関数名
bb...bb：エラーコード
cc...cc：エラーの説明
サービスの説明追加に失敗した場合に表示します。
サービスの説明は追加されませんでした。次回hcmdswebコマンドが実行されたときに追加されます。

KAPM04274-E
An attempt to load the DLL has failed.
DLLのロードに失敗した場合に表示します。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04275-E
An attempt to acquire the function address in the DLL has failed.
DLLの中の関数のアドレス取得に失敗した場合に表示します。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04276-E
The file does not exist. (file name = aa...aa)
aa...aa：ファイル名
ファイルがない場合に表示します。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04279-E
An attempt to add a service description has failed.
サービスの説明の追加に失敗した場合に表示します。
直前のメッセージに従って対処してください。

KAPM04280-E
A memory allocation error occurred.
メモリー確保エラーが発生した場合に表示します。
次に続くメッセージを参照してください。

KAPM04281-E
The specified service is not registered.
説明を追加しようとしたサービスが登録されていない場合に表示します。
次に続くメッセージを参照してください。

KAPM04282-E
An attempt to acquire the installation directory has failed.
Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダのパスの取得に失敗した場合に表示します。
次に続くメッセージを参照してください。

KAPM04283-E
The name of the specified service is invalid.
説明を追加しようとしたサービス名が不正な場合に表示します。
次に続くメッセージを参照してください。

KAPM04284-E
An attempt to access the service explanation definition file has failed.
サービス説明定義ファイルにアクセスできない場合に表示します。
次に続くメッセージを参照してください。

KAPM04285-E
The service explanation definition file is invalid.
サービス説明定義ファイルの内容が不正な場合に表示します。
次に続くメッセージを参照してください。

KAPM04286-E
An attempt to change a service configuration parameter has failed.
サービスの構成パラメーターの変更に失敗した場合に表示します。
次に続くメッセージを参照してください。

KAPM04287-E
An attempt to connect the service control manager has failed.
サービス制御マネージャーとの接続に失敗した場合に表示します。
次に続くメッセージを参照してください。

KAPM04288-E
An attempt to open the service handle has failed.
サービスのハンドルオープンに失敗した場合に表示します。
次に続くメッセージを参照してください。

KAPM04289-E
An attempt to access the service explanation definition file has failed.
サービス説明定義ファイルにアクセスできない場合に表示します。
次に続くメッセージを参照してください。

KAPM04290-E
The service name was not specified.
サービス名が指定されていない場合に表示します。
次に続くメッセージを参照してください。

KAPM04291-I
Registration of the aa...aa Web application will now start.
aa...aa：製品名
Webアプリケーションの登録を開始します。

KAPM04292-I
Deletion of the aa...aa Web application will now start.
aa...aa：製品名
Webアプリケーションの削除を開始します。

KAPM04293-E
An attempt to delete the JSP servlet class file has failed.
JSPサーブレットクラスファイルの削除に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04294-I
The JSP servlet class file was deleted successfully.
JSPサーブレットクラスファイルの削除に成功しました。

KAPM04295-I
Deletion of the JSP servlet class file will now start.
JSPサーブレットクラスファイルの削除処理を開始します。

KAPM04296-I
Deletion of the JSP servlet class file will now end.
JSPサーブレットクラスファイルの削除処理を終了します。

KAPM04300-I
Uninstallation of aa...aa has started.
aa...aa：製品名
"aa...aa"のアンインストールを開始しました。

KAPM04301-I
[All processing has finished.]
すべての処理が終了しました。

KAPM04302-I
Uninstallation was successful.
アンインストールが成功しました。

KAPM04303-I
All of the services for aa...aa have been deleted.
aa...aa：製品名
"aa...aa"のすべてのサービスが削除されました。

KAPM04304-I
Restart the machine, and then execute the program again.
マシンを再起動してから，プログラムを再度実行してください。

KAPM04305-E
Uninstallation has failed.
アンインストールが失敗しました。
手動で削除してください。

KAPM04306-I
Uninstallation was successful. Restart the machine.
アンインストールが成功しました。マシンを再起動してください。

KAPM04307-E
"aa...aa" has not stopped. Stop the service, and then try again.
aa...aa：サービス名
"aa...aa"が停止していません。
サービスを停止してから，再度実行してください。

KAPM04311-E
An attempt to acquire an installation path for aa...aa has failed. Manually delete the installation directory.
aa...aa：製品名
"aa...aa"のインストールパスを取得できませんでした。
インストール先のディレクトリを手動で削除してください。

KAPM04312-E
An attempt to acquire registry information has failed.
レジストリー情報の取得に失敗しました。

KAPM04313-E
An attempt to acquire the registry information has failed. Manually delete the registry information.
レジストリー情報の取得に失敗しました。レジストリー情報を手動で削除してください。

KAPM04314-E
Some files remained. Manually delete them.
いくつかのファイルが残りました。残りのファイルは手動で削除してください。

KAPM04315-W
All the files for aa...aa will now be deleted. Is this OK?
aa...aa：製品名
削除を実行するか確認のメッセージが表示されます。

KAPM04316-W
Are you sure you want to delete all of the files?
本当によろしいですか？

KAPM04317-I
Uninstallation was interrupted.
アンインストールが中断されました。

KAPM04318-I
The OS setting information was successfully deleted.
OS設定情報を削除しました。

KAPM04319-E
An attempt to delete the OS setting information has failed.
OS設定情報を削除できませんでした。
手動でOS設定情報を削除してください。

KAPM04320-W
The resident process "aa...aa" has not stopped.
aa...aa：プロセス名
常駐プロセス"aa...aa"が停止していません。

KAPM04321-I
The OS settings information will now be deleted to stop the resident process.
常駐プロセス停止のため，OS設定情報を削除します。

KAPM04378-E
DOMException: aa...aa
aa...aa：Exceptionのメッセージ
DOMExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04379-E
RuntimeException occurred. aa...aa
aa...aa：Exceptionのメッセージ
RuntimeExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04380-E
MalformedURLException occurred. aa...aa
aa...aa：Exceptionのメッセージ
MalformedURLExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04381-E
IllegalDataException occurred.
オプションで指定されたデータに不正があるか，またはコマンドの実行に必要なデータが不足しています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04382-E
IllegalOptionException occurred.
オプションの指定に誤りがあります。
メッセージに従い，正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

KAPM04383-E
IOException occurred. aa...aa
aa...aa：Exceptionのメッセージ
IOExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04384-E
SAXException occurred. aa...aa
aa...aa：Exceptionのメッセージ
SAXExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04385-E
HttpProtocolException occurred. aa...aa
aa...aa：Exceptionのメッセージ
HttpProtocolExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04386-E
ServerNotStartException occurred.
コマンドの実行に必要なサービスが起動していません。
Device Manager，HiCommand Suite Common Web Service，HiCommand Suite Single Sign On Serviceが起動しているか，これらのサービスが使用するポート番号が正しいか確認してください。

KAPM04389-E
Exception occurred. aa...aa
aa...aa：Exceptionのメッセージ
Exceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04401-I
Initializing servlet.
サーブレットの初期化を開始します。

KAPM04405-E
Can't read DTD file.
DTDファイルの読み込みに失敗しました。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥sample¥confのhcmdsrepClient.dtdとhcmdsrepServer.dtdを，＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥confにコピーしてください。
Solaris版またはLinux版：/opt/HiCommand/Base/sample/confのhcmdsrepClient.dtdとhcmdsrepServer.dtdを，/opt/HiCommand/Base/confにコピーしてください。

KAPM04411-I
HTTP:POST from aa...aa
aa...aa：IPアドレス
リクエストしてきたクライアントのIPアドレスです。

KAPM04421-E
The error has occurred in Repository process.
リポジトリーへのアクセス時に障害が発生しました。
HiCommand V3.xシリーズを使用している場合は，InterBaseまたはInterClientが起動しているかどうか確認してください。
HiCommand V4.xシリーズ以降を使用している場合は，HiRDBが起動しているかどうか確認してください。
問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04422-E
The illegal data has detected in Server process.
サーブレットの処理中に不正なデータを検出しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04423-E
The error has occurred in Server process.
サーブレットの処理中に障害が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04426-E
The version is incorrect. Version aa...aa is required.
aa...aa：サーバがサポート可能なバージョン
クライアントのバージョンが1.0以外です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04429-E
An error occurred during server processing.
サーブレットの処理中に障害が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04440-E
Token has timed out.
利用可能な期限を過ぎたトークンが使用されました。
hcmdsrepコマンドを再実行してください。

KAPM04446-I
Starting information registration...
リポジトリーへの登録を開始します。

KAPM04455-W
aa...aa has already registered in Repository.
aa...aa：typeオプションとdisplaynameオプションで指定した値
addオプションで指定したtypeオプションとdisplaynameオプションの組み合わせがすでにリポジトリーに登録されています。
異なるtypeオプションとdisplaynameオプションの組み合わせでコマンドを実行してください。

KAPM04463-W
aa...aa is not found in Repository.
aa...aa：typeオプションとdisplaynameオプションで指定した値
削除しようとした情報がリポジトリーに登録されていません。
登録されている情報を指定し，コマンドを実行してください。

KAPM04464-E
aa...aa is associated with more than one ServiceAccessPoint Instances.
aa...aa：typeオプションとdisplaynameオプションで指定した値
削除しようとした製品に対して複数のラウンチ情報が登録されています。
データベースが壊れているおそれがあります。原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04465-I
Starting information deletion...
リポジトリーから製品情報の削除を開始します。

KAPM04468-W
aa...aa is not found in Repository.
aa...aa：typeオプションとdisplaynameオプションで指定した値
リポジトリーにtypeオプションで指定されたプログラム種別が登録されていません。
正しいプログラム種別を指定して，コマンドを実行してください。

KAPM04472-I
Starting information display...
リポジトリーから表示情報の取得を開始します。

KAPM04475-W
No results were found in Repository.
リポジトリーに指定した製品の情報が1件も登録されていません。

KAPM04480-E
Type name is too Long.
リポジトリーに登録されているTypeの値が20文字以上です。
データベースが壊れているおそれがあります。原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04481-E
Type or URL is not set.
リポジトリーに登録されているTypeまたはURLの値が空文字列("")です。
データベースが壊れているおそれがあります。原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04489-E
This version does not support the add option.
addオプションはこのバージョンではサポートしていません。
addオプションは使用できません。

KAPM04499-E
Detail of exception: aa...aa
aa...aa：例外の内容
例外の詳細です。

KAPM04510-E
Option is invalid. option= aa...aa
aa...aa：オプション
オプションが不正です。
正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

KAPM04511-E
Option is invalid. option= aa...aa
aa...aa：オプション
オプションが不正です。
正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

KAPM04512-E
Option is invalid. option= aa...aa
aa...aa：オプション
オプションが不正です。
正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

KAPM04513-E
Option value is invalid. option-value=aa...aa
aa...aa：オプションの値
オプションの値が不正です。
正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

KAPM04514-E
Following Option is not supported: aa...aa
aa...aa：オプション
オプションが不正です。
正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

KAPM04515-E
Option is invalid. option= aa...aa
aa...aa：オプション
オプションが不正です。
正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

KAPM04516-E
Option is invalid. option= aa...aa
aa...aa：オプション
オプションが不正です。
正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

KAPM04517-E
Option is invalid.
オプションが不正です。
正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

KAPM04518-E
Option is invalid.
オプションが不正です。
正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

KAPM04519-E
Option is invalid.
オプションが不正です。
正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

KAPM04520-E
Option is invalid.
オプションが不正です。
正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

KAPM04521-E
Option is invalid.
オプションが不正です。
正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

KAPM04522-E
Invalid Group or Role.
グループまたはユーザー権限が不正です。
Globalグループに属していて，かつAdmin権限を持つユーザーのユーザー名およびパスワードを指定してください。

KAPM04523-E
Username or password is invalid.
指定したユーザー名またはパスワードが不正です。
Device Managerに登録されているユーザー名およびパスワードを指定してください。

KAPM04524-E
Failed to connect to HiCommand Suite Single Sign On Service.
HiCommand Single Sign On Serviceの接続に失敗しました。
HiCommand Single Sign On Serviceの状態を確認してください。

KAPM04525-E
Failed to connect to HiCommand Device Manager.
Device Managerの接続に失敗しました。
Device Managerのサービスが起動されているかどうか確認してください。

KAPM04526-E
HSSOException occurred.
HSSOExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04527-E
FileNotFoundException occurred.
FileNotFoundExceptionが発生しました。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥sample¥confのhcmdsrepClient.dtdとhcmdsrepServer.dtdを，＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥confにコピーしてください。
Solaris版またはLinux版：/opt/HiCommand/Base/sample/confのhcmdsrepClient.dtdとhcmdsrepServer.dtdを，/opt/HiCommand/Base/confにコピーしてください。

KAPM04528-E
IOException occurred.
IOExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04529-E
Option needs value. option=aa...aa
aa...aa：オプション
オプションの値が指定されていません。
値を指定してコマンドを実行してください。

KAPM04553-E
IOException occurred. aa...aa
aa...aa：Exceptionのメッセージ
例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04554-E
Not support tag type detected.
XMLにhcmdsrepで処理できないタイプのタグが含まれています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04555-E
Value is too long.
オプションで指定した文字列が長過ぎます。
文字数の制限値を超えない文字列を入力してください。

KAPM04556-E
Failed to connect to HiCommand Suite Common Web Service.
HiCommand Suite Common Web Serviceに接続できませんでした。
HiCommand Suite Common Web Serviceが開始しているか確認してください。

KAPM04557-E
A single sign-on server exception has occurred.
認証サーバとの通信に失敗しました。
HiCommandServer，および利用するデータベースが起動しているかどうか確認してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04558-E
An invalid role was detected.
ユーザー権限が不正です。
Admin権限またはPeer権限を持つユーザーのユーザー名およびパスワードを指定してください。

KAPM04560-I
hcmdsrep add has succeeded. aa...aa
aa...aa：プログラム種別
アプリケーション情報の登録が成功しました。

KAPM04561-I
hcmdsrep delete has succeeded. aa...aa
aa...aa：プログラム種別
アプリケーション情報の削除が成功しました。

KAPM04562-E
hcmdsrep add has failed. aa...aa
aa...aa：プログラム種別
アプリケーション情報の登録が失敗しました。
直前のメッセージに従って対処してください。

KAPM04563-E
hcmdsrep delete has failed. aa...aa
aa...aa：プログラム種別
アプリケーション情報の削除が失敗しました。
直前のメッセージに従って対処してください。

KAPM04601-E
Command format is invalid.
コマンドラインが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04602-E
Command format is invalid. invalid-param=aa...aa
aa...aa：不正パラメーター
コマンドラインが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04603-E
File is not found. file-name=aa...aa
aa...aa：ファイル名
指定されたファイルが見つかりません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04604-E
Directory is not found. directory-name=aa...aa
aa...aa：ディレクトリ名
ディレクトリが見つかりません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04605-E
Bundle PP Name is invalid. name=aa...aa
aa...aa：不正パラメーター
typeオプションに指定された値が有効ではありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04606-E
Web Container server is invalid. name=aa...aa
aa...aa：不正パラメーター
serverオプションに指定された値が有効ではありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04608-I
Setup completed successfully.
セットアップが成功しました。

KAPM04609-E
Failed to create file. file-name=aa...aa
aa...aa：ファイル名
ファイルの生成に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04613-I
Delete completed successfully.
アンセットアップが成功しました。

KAPM04614-E
Failed to setup server.
サーバのセットアップに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04615-E
Failed to delete server.
サーバの削除に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04616-E
Server is running. pid=aa...aa
aa...aa：プロセスID
サーバが起動しています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04702-E
The option(s) specified is insufficient.
オプションの指定が不足しています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04703-E
The option value specified is invalid.
オプションと値の対応づけに誤りがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04705-E
The option "aa...aa" is not supported.
aa...aa：オプション名
"aa...aa"オプションはサポートしていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04706-E
The option "aa...aa" appears 2 times or more.
aa...aa：オプション名
"aa...aa"オプションが2回以上指定されています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04707-E
The combination of options is invalid.
オプションの組み合わせに誤りがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04710-E
An exception occurred.
例外が発生しました。詳細は後続のメッセージKAPM49001-Eを参照してください。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04711-E
The file "aa...aa" could not be read.
aa...aa：ファイル名
aa...aaファイルにアクセスできません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04713-E
The input XML contains a grammar mistake.
入力されたXMLに文法の誤りがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04714-E
Failed to connect to HBase Storage Mgmt Common Service.
HBase Storage Mgmt Common Serviceに接続できませんでした。
HBase Storage Mgmt Common Serviceのサービスが起動しているか確認してください。

KAPM04715-E
Failed to connect to HBase Storage Mgmt Web Service.
HBase Storage Mgmt Web Serviceに接続できませんでした。
HBase Storage Mgmt Web Serviceが開始しているか確認してください。HBase Storage Mgmt Web Serviceが開始している場合は，hsso.confのホストが正しく設定されているか確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥conf¥hsso.conf
Solaris版またはLinux版：/opt/HiCommand/Base/conf/hsso.conf

KAPM04716-E
Failed to connect to the host specified in hsso.conf.
hsso.confに設定されているホストへの接続に失敗しました。
hsso.confのホストが正しく設定されているか確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥conf¥hsso.conf
Solaris版またはLinux版：/opt/HiCommand/Base/conf/hsso.conf

KAPM04717-E
An invalid URL was detected. ( aa...aa)
aa...aa：URL
不正なURLを検出しました。
URLの指定を確認してください。

KAPM04718-E
The server returned an empty response.
サーバから取得したデータに処理結果が含まれていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04719-E
An unsupported element type was detected in the XML.
入力されたXMLに，サポートされていないタイプのDOMエレメントが含まれています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04722-W
aa...aa error(s) were detected in the response.
aa...aa：エラーの個数
レスポンスにaa...aa個のエラーがありました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04723-E
Invalid error information was detected.
不正なエラー情報を検出しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04724-E
Invalid server information was detected.
不正なサーバ情報を検出しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04800-E
Authentication information is insufficient.
受信したSOAPメッセージ中にユーザー認証情報が含まれていません。
ユーザー認証情報も送信するSOAPクライアントプログラムを使用してください。

KAPM04801-E
Authentication has failed.
指定されたユーザー認証情報（ユーザー名，パスワードなど）で認証できません。詳細は後続のメッセージKAPM49001-Eを参照してください。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04802-E
A single sign-on server communication exception has occurred.
認証サーバとの通信に失敗しました。詳細は後続のメッセージKAPM49001-Eを参照してください。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04803-E
A single sign-on server exception has occurred.
認証サーバで例外が発生しました。詳細は後続のメッセージKAPM49001-Eを参照してください。
HiCommand V3.xシリーズを使用している場合は，InterServer/InterBaseまたはDevice Managerが開始しているか確認してください。
HiCommand V4.xシリーズ以降を使用している場合は，HiRDBまたはDevice Managerが開始しているか確認してください。
それ以外の場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04805-E
An XML parser exception occurred.
XMLパーサーで例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04806-E
The received XML element aa...aacontains an unexpected value cc...cc for attribute bb...bb. The expected value is dd...dd. TARGET=ee...ee
aa...aa：予期しない値を含むXML要素タグ名
bb...bb：予期しない値が設定された属性名
cc...cc：予期しない属性値
dd...dd：サーバが期待する属性値
ee...ee：処理対象の情報
受信したXMLの要素 aa...aa の属性 bb...bb に予期しない値 cc...cc が指定されました。サーバが予期している値は dd...dd です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04807-E
The XML element aa...aa is not allowed as a child of element bb...bb. TARGET=cc...cc
aa...aa：予期しない要素のタグ名
bb...bb：予期しない要素を含む要素のタグ名
cc...cc：処理対象の情報
XML形式が不正です。予期しない要素があります。XMLの要素bb...bbの子要素aa...aaは予期しない要素です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04808-W
The received XML attribute aa...aa is not allowed as an attribute of bb...bb. TARGET=cc...cc
aa...aa：予期しない属性の属性名
bb...bb：予期しない属性を持つ要素のタグ名
cc...cc：処理対象の情報
XML形式が不正です。予期しない属性があります。XMLの要素bb...bbの属性aa...aaは予期しない属性です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04809-E
Message catalog information is insufficient for the log message. TARGET=aa...aa
aa...aa：処理対象の情報
ログが採取できないため，処理を続行できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04810-E
A CIM Repository exception occurred. TARGET=aa...aa
aa...aa：処理対象の情報
CIMリポジトリーで例外が発生しました。詳細は後続のメッセージKAPM49001-Eを参照してください。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04812-E
Failed to connect to HiCommand Device Manager.
Device Managerに接続できませんでした。
Device Managerが起動しているか，init.confのHDVM.hostの値が正しく設定されているかを確認してください。

KAPM04813-E
An exception occurred. TARGET=aa...aa
aa...aa：処理対象の情報
予期しないサーバ異常が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04814-W
The CIM datatype aa...aa is invalid for bb...bb; it will be handled as a string type.
aa...aa：指定されたCIMデータ型名
bb...bb：指定データ型が指定された属性名
CIM属性bb...bbの型としてサポートしていないCIMデータ型aa...aaが指定されました。文字列型として処理します。
文字列型として扱われて困る場合は，効果を打ち消す処理をします。

KAPM04815-E
This operation aa...aa is unknown. TARGET= bb...bb
aa...aa：予期していないオペレーション名
bb...bb：処理対象の情報
予期しないオペレーションです。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04816-E
INSTANCENAME cannot be used for the set operation. TARGET=aa...aa
aa...aa：処理対象の情報
setオペレーションは，受信したXML中のINSTANCENAME要素を処理できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04817-E
The CIM operation aa...aa is missing required argument bb...bb. TARGET=cc...cc
aa...aa：CIMオペレーション名
bb...bb：必須パラメーター名
cc...cc：処理対象の情報
CIMオペレーションaa...aaに必須のパラメーターbb...bbが指定されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04818-I
Starting CIM access... Method = aa...aa
aa...aa：リポジトリーアクセスAPIのJavaメソッド名
CIMリポジトリーにアクセスを開始しました。

KAPM04819-I
Ending CIM access...
CIMリポジトリーのアクセスが完了しました。

KAPM04820-I
Receiving a request..
リクエストを受信しています。

KAPM04821-I
Replying to the request....
リクエストに返信しています。

KAPM04826-I
The instance has been updated. TARGET=aa...aa
aa...aa：処理対象の情報
setオペレーションでインスタンスが更新されました。

KAPM04827-I
A new instance has been created. TARGET=aa...aa
aa...aa：処理対象の情報
setオペレーションでインスタンスを作成しました。

KAPM04828-I
The class is empty. TARGET=aa...aa
aa...aa：処理対象の情報
enumerateオペレーションの結果が空です。

KAPM04829-I
The instance could not be found. TARGET=aa...aa
aa...aa：処理対象の情報
enumerateオペレーションで削除対象のインスタンスが見つかりませんでした。

KAPM04830-I
The instance was deleted. TARGET=aa...aa
aa...aa：処理対象の情報
enumerateオペレーションでインスタンスを削除しました。

KAPM04832-E
The input data aa...aa is not valid for data type bb...bb. TARGET=cc...cc
aa...aa：入力データ値
bb...bb：入力データ型
cc...cc：処理対象の情報
入力された値aa...aaは，データ型bb...bbとして正しくありません。詳細は後続のメッセージKAPM49001-Eを参照してください。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04833-E
The received XML element bb...bb is missing a required attribute aa...aa. TARGET=cc...cc
aa...aa：必要な属性名
bb...bb：属性を含むべきXML要素タグ名
cc...cc：処理対象の情報
受信したXMLの要素 bb...bb が必要な属性 aa...aa を含んでいません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04834-E
The received XML element bb...bb is missing a required child element aa...aa. TARGET=cc...cc
aa...aa：必要な要素タグ名
bb...bb：親要素タグ名
cc...cc：処理対象の情報
受信したXMLの要素 bb...bb が必要な要素 aa...aa を含んでいません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04835-W
The received XML element bb...bb has no child element aa...aa. TARGET=cc...cc
aa...aa：必要な要素タグ名
bb...bb：親要素タグ名
cc...cc：処理対象の情報
受信したXMLの要素 bb...bb が要素 aa...aa を含んでいません。
送信するXMLの要素 bb...bb に要素 aa...aa を指定します。

KAPM04836-E
The received XML element aa...aa with attribute bb...bb=cc...ccis duplicated. TARGET=dd...dd
aa...aa：重複しているXML要素タグ名
bb...bb：要素を識別する属性名
cc...cc：要素を識別する属性値
dd...dd：処理対象の情報
受信したXMLで，属性 bb...bb=cc...ccを持つ要素 aa...aa が重複しています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04837-E
The XML element aa...aa as child of element bb...bb is duplicated. TARGET=cc...cc
aa...aa：重複しているXML要素タグ名
bb...bb：親要素タグ名
cc...cc：処理対象の情報
XML要素bb...bbの子要素aa...aaが重複しています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04838-I
The class has been created. TARGET=aa...aa
aa...aa：処理対象の情報
クラスが生成されました。

KAPM04839-I
The class already exist. TARGET=aa...aa
aa...aa：処理対象の情報
クラスはすでに存在します。

KAPM04840-I
The class could not be found. TARGET=aa...aa
aa...aa：処理対象の情報
クラスが見つかりませんでした。

KAPM04841-I
The class was deleted. TARGET=aa...aa
aa...aa：処理対象の情報
クラスは消去されました。

KAPM04842-E
The class aa...aa of the instance is invalid. TARGET=aa...aa
aa...aa：処理対象の情報
指定したインスタンスの属するクラスが存在しません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04901-E
The parameter is invalid.
指定されたパラメーターに誤りがあります。
適切なパラメーターを指定してください。

KAPM04902-E
A fatal error occurred.
致命的なエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04905-E
An attempt to open the file failed. Path = aa...aa
aa...aa：ファイルの絶対パス
ファイルのオープンに失敗しました。
ファイルが表示されたパスに存在するか，または使用可能であることを確認してください。

KAPM04906-I
The alias for aa...aa was set.
aa...aa：PP名
aa...aaのエイリアスを設定しました。

KAPM04907-I
The alias for aa...aa was overwritten.
aa...aa：PP名
aa...aaのエイリアスを上書きしました。

KAPM04908-I
The alias for aa...aa was deleted.
aa...aa：PP名
aa...aaのエイリアスを削除しました。

KAPM04909-E
The alias for aa...aa does not exist.
aa...aa：PP名
aa...aaのエイリアスは存在しません。

KAPM04910-W
The alias for aa...aa does not exist.
aa...aa：PP名
aa...aaのエイリアスは存在しません。

KAPM04933-E
An option is invalid.
オプションが不正です。

KAPM04950-I
PrintWriter was created. path = "aa...aa", file = "bb...bb"
aa...aa：ファイル"bb...bb"のパス名
bb...bb：ファイル名
PrintWriterクラスが作成されました。

KAPM04951-I
BufferedReader was created. path = "aa...aa", file = "bb...bb"
aa...aa：ファイル"bb...bb"のパス名
bb...bb：ファイル名
BufferedReaderクラスが作成されました。

KAPM04952-E
The file was not found. path = "aa...aa", file = "bb...bb"
aa...aa：ファイル"bb...bb"のパス名
bb...bb：ファイル名
ファイルが見つかりません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04953-I
PrintWriter has closed.
PrintWriterクラスをクローズします。

KAPM04954-W
PrintWriter cannot be closed. PrintWriter is null.
PrintWriterクラスをクローズできませんでした。PrintWriterクラスはnullです。

KAPM04955-I
BufferedReader has closed.
BufferedReaderクラスをクローズします。

KAPM04956-W
BufferedReader cannot be closed. BufferedReader is null.
BufferedReaderクラスをクローズできませんでした。BufferedReaderクラスはnullです。

KAPM04957-E
The specified application command is not registered. application name = "aa...aa"
aa...aa：オプションで指定したアプリケーション名
指定されたアプリケーションのコマンドは登録されていません。

KAPM04958-E
The specified application command is already registered. application name = "aa...aa"
aa...aa：アプリケーション名
指定されたアプリケーションのコマンドはすでに登録されています。

KAPM04959-I
aa...aa has been added to the file.
aa...aa：アプリケーション名
aa...aaをファイルに追加しました。

KAPM04960-I
aa...aa has been removed from the file.
aa...aa：アプリケーション名
aa...aaをファイルから削除しました。

KAPM04970-I
Processing ended normally.
正常に終了しました。

KAPM04971-E
The specified command is already registered.
指定のコマンドはすでに登録されています。

KAPM04972-E
The specified command is not registered.
指定のコマンドが登録されていません。

KAPM04973-E
An option is invalid.
引数に誤りがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04974-E
An unexpected error occurred.
予期しないエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04975-E
The type of OS is unknown.
OSの種類が不明です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04976-E
IllegalOptionException occurred. Description = "aa...aa"
aa...aa：エラーの詳細
IllegalOptionExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM04977-E
InconsistencyException occurred. Description = "aa...aa"
aa...aa：エラーの詳細
InconsistencyExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05001-I
hcmdssrv was entered.
hcmdssrvコマンドが入力されました。

KAPM05002-E
Command format is invalid.
オプションが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05003-E
Option is invalid. option=aa...aa
aa...aa：不正パラメーター
オプションが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05004-E
Server name is invalid. server-name=aa...aa
aa...aa：サーバ名
サーバ名が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05005-E
The Win32API has failed. API name=aa...aa, error code=bb...bb
aa...aa：WIN32API名
bb...bb：GetLastError()の結果
WIN32APIでエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05006-E
Failed to start service. service-name=aa...aa
aa...aa：サービス名
サービスの起動に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05007-I
Already started service. service-name=aa...aa
aa...aa：サービス名
すでにサービスは起動しています。

KAPM05008-E
Failed to stop service. service-name=aa...aa
aa...aa：サービス名
サービスの停止に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05009-I
Already stopped service. service-name=aa...aa
aa...aa：サービス名
すでにサービスは停止しています。

KAPM05010-E
Failed to query service. service-name=aa...aa
aa...aa：サービス名
サービスの状態の問い合わせに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05011-E
Failed to control service.
サービスの制御に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05012-E
Failed to access registry. maintenance-code=aa...aa
aa...aa：保守コード
レジストリーのアクセスに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05013-W
Failed to read init.conf. maintenance-code=aa...aa
aa...aa：保守コード
init.confの読み込みに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05014-W
Failed to initialize trace. api-name=aa...aa,reason=bb...bb
aa...aa：ログトレースAPI名
bb...bb：保守コード
ログの初期化に失敗しました。
hcmdssrvコマンドが同時に実行されていないか確認してください。頻繁に発生する場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05015-E
An internal function has failed. Function name=aa...aa, error code=bb...bb
aa...aa：内部関数名
bb...bb：保守コード
内部関数が失敗しました。
あとに続くメッセージの対処に従ってください。

KAPM05016-I
Succeeded in starting of service. service-name=aa...aa
aa...aa：サービス名
サービスの起動要求を受け付けました。

KAPM05017-I
Succeeded in stopping of service. service-name=aa...aa
aa...aa：サービス名
サービスの停止要求を受け付けました。

KAPM05018-E
A system call has failed. API name=aa...aa, error code=bb...bb
aa...aa：システムコール名
bb...bb：保守コード
システムコールが失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05019-W
Definition is invalid. name=aa...aa
aa...aa：定義値名
定義が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05020-E
Failed to open file. maintenance-code=aa...aa
aa...aa：保守コード
ファイルのオープンに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05021-E
Service does not exist.
サービスが存在しません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05022-W
Service does not exist.
サービスが存在しません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05023-E
Could not find executable file. file-name=aa...aa
aa...aa：実行形式ファイル
実行形式ファイルが見つかりません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05024-W
Failed to initialize trace. Reason=aa...aa
aa...aa：理由
トレースの初期化に失敗しました。
トレースなしで処理を続行します。

KAPM05025-I
The start type has been successfully changed. service-name = aa...aa
aa...aa：サービス名
スタートタイプの変更に成功しました。

KAPM05026-E
An attempt to change the start type has failed. service-name = aa...aa
aa...aa：サービス名
スタートタイプの変更に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05027-E
An attempt to start the DBMS service has failed.
DBMSサービスの開始に失敗しました。
詳細はhcmdsdbsrvのログを参照してください。

KAPM05028-E
An attempt to stop the DBMS service has failed.
DBMSサービスの停止に失敗しました。
詳細はhcmdsdbsrvのログを参照してください。

KAPM05029-E
An attempt to acquire the status of the DBMS service has failed.
DBMSサービスの状態の取得に失敗しました。
詳細はhcmdsdbsrvのログを参照してください。

KAPM05030-E
An attempt to query the status of a service has failed. (service name = aa...aa)
aa...aa：サービス名
サービスの状態の問い合わせに失敗しました。
前または，あとに続くメッセージの対処に従ってください。

KAPM05035-E
An attempt to execute the command aa...aa has failed.
aa...aa：実行ファイル名
コマンドの実行に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05036-I
The command aa...aa was executed successfully. (return code = bb...bb)
aa...aa：実行ファイル名
bb...bb：リターンコード
コマンドの実行が成功しました。

KAPM05037-E
An attempt to query a service has failed.
サービスの問い合わせに失敗しました。
前または，あとに続くメッセージの対処に従ってください。

KAPM05038-W
The error has occurred in aa...aacommand. code=bb...bb
aa...aa：コマンド
bb...bb：エラーコード
aa...aaコマンドの実行時にエラーが発生しました。

KAPM05201-E
The memory is insufficient.(aa...aa)
aa...aa：変数名
メモリーが不足しています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05202-E
The number of options is insufficient.
引数の数が不足しています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05203-E
There is no value following the option.
引数の中でオプションに続く値がありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05204-E
Option is invalid.
引数の中のオプションに誤りがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05205-E
There is only a value though there is no option.
引数の中でオプションがないのに値だけがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05206-E
The error occurred in dispatcher.
ディスパッチャーでエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05207-E
The error occurred in the registration of the service controller.
サービスコントローラーの登録でエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05208-E
The error occurred in the HandlerRoutine.
プロセスのハンドラー関数のリスト追加でエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05209-I
The service_stop_thread is started.
サービス停止要求スレッドを開始しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05210-E
The error occurred in the service_stop_thread.
サービス停止要求スレッドでエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05211-E
The error occurred in the Report Status.
サービスコントロールマネージャーへの進捗報告に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05212-E
The error occurred in create JavaVM.
JavaVMの生成でエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05213-E
Failed to set processing of JavaVM.
JavaVMの設定処理に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05214-I
aa...aa started.
aa...aa：サービス名
サービスを開始しました。

KAPM05215-I
aa...aa stopped.
aa...aa：サービス名
サービスを停止しました。

KAPM05216-E
The error occurred in the start of service.
サービスの開始に失敗しました。または，サービスが異常停止しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05217-E
Failed to get to the option definition file value.
オプション定義ファイル値の取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05218-E
Failed to change the current directory.
カレントディレクトリの変更に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05219-E
Failed to create JavaVM.
JavaVMの生成に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05220-E
Failed to connect to JavaVM.
JavaVMへの接続に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05221-E
The class is not found.
クラスが見つかりません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05222-E
The method is not found.
メソッドが見つかりません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05223-E
The error occurred in the Getinstpath.(aa...aa)
aa...aa：レジストリーキー値
レジストリーからキー値を取得する際にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05224-E
The error occurred in the LoadLibrary.
DLLのロードに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05225-E
The error occurred in the GetProcAddress.
DLLの中の関数のアドレス取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05226-E
The error occurred in the AllocConsole.
新しいコンソールをプロセスに割り当てる際にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05227-E
The error occurred in the DeleteFile.
ファイルの削除でエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05228-E
The error occurred in the GenerateConsoleCtrlEvent.
コンソールプロセスグループに，指定した信号を送信する際にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05229-E
An attempt to execute the command to start the Web container server has failed.
Webコンテナーサーバ起動コマンドの実行に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05230-E
An attempt to execute the command to stop the Web container server has failed.
Webコンテナーサーバ停止コマンドの実行に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05231-E
An attempt to execute the thread-dump acquisition command has failed.
スレッドダンプ取得コマンドの実行に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05232-E
The service stopped abnormally. (service name = aa...aa)
aa...aa：サービス名
サービスが異常停止しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05250-I
Registration of the information-search user has finished.
情報検索用ユーザーの登録に成功しました。

KAPM05251-I
Deletion of the information-search user has finished.
情報検索用ユーザーの削除に成功しました。

KAPM05252-E
An option is invalid.
コマンドに指定されたオプションが不正です。
正しいオプションを指定してください。

KAPM05253-E
The specified option contains an invalid character.
オプションの引数に指定できない文字が含まれています。
オプションの引数に使用できる文字を指定してください。

KAPM05255-E
An internal error occurred.
内部エラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05256-E
A fatal error occurred.
致命的なエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05257-E
Log initialization has failed.
ログの初期化に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05258-I
The command has started.
コマンドが開始されました。

KAPM05259-I
The command has ended.
コマンドが終了しました。

KAPM05263-W
No registered information exists.
登録されている情報がありません。
setオプションでユーザー情報を登録したあと，コマンドを再実行してください。
再度同じメッセージが出力される場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05264-E
The file format is invalid.
ファイルの形式が誤っています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05265-E
An error occurred during file I/O processing.
ファイルの入出力処理でエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05266-W
A server has not been registered.
listオプションを指定したときに表示する情報がありませんでした。
setオプションでユーザー情報を登録したあと，コマンドを再実行してください。
再度同じメッセージが出力される場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05280-I
Registration of a secret has succeeded.
シークレットの登録が完了しました。

KAPM05281-I
Deletion of a secret has succeeded.
シークレットの削除に成功しました。

KAPM05282-E
An option is invalid.
オプションが誤っています。
正しいオプションを指定してください。

KAPM05285-E
An internal error occurred.
内部エラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05286-E
A fatal error occurred.
致命的なエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05288-I
The command has started.
hcmdsradiussecretコマンドが開始されました。

KAPM05289-I
The command has finished.
hcmdsradiussecretコマンドが終了しました。

KAPM05293-W
No registered information exists.
登録されている情報がありません。
setオプションでシークレットを登録したあと，コマンドを再実行してください。
再度同じメッセージが出力される場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05294-E
The file format is invalid.
ファイルの形式が誤っています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05295-E
An error occurred during file I/O processing.
ファイルの入出力処理でエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05296-W
A server has not been registered.
listオプションを指定したときに表示する情報がありませんでした。
setオプションでシークレットを登録したあと，コマンドを再実行してください。
再度同じメッセージが出力される場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05301-E
The license has expired.
ライセンスの有効期限が切れています。
有効期限が切れていないライセンスキーを使用してください。

KAPM05302-E
The system environment is incorrect.
システムの環境が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05303-E
The entered license key is invalid.
ライセンスキーの内容が不正です。
ライセンスサーバの発行した，正規のライセンスを使用してください。

KAPM05304-I
Processing ended normally.
正常に終了しました。

KAPM05308-I
The acquiring of aa...aa logs started.
aa...aa：アプリケーション名
aa...aaのログ収集を開始しました。

KAPM05309-I
Backup of aa...aa started.
aa...aa：アプリケーション名
aa...aaのバックアップを開始しました。

KAPM05310-E
The acquiring of aa...aa logs abnormally ended.
aa...aa：アプリケーション名
aa...aaのログ収集は，異常終了しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05311-I
The acquiring of aa...aa logs successfully ended.
aa...aa：アプリケーション名
aa...aaのログ収集は，正常終了しました。

KAPM05312-E
Backup of aa...aa abnormally ended.
aa...aa：アプリケーション名
aa...aaのバックアップは，異常終了しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05313-I
Backup of aa...aa successfully ended.
aa...aa：アプリケーション名
aa...aaのバックアップは，正常終了しました。

KAPM05314-E
The specified directory is not empty.
指定されたディレクトリは空ではありません。
空のディレクトリを指定してください。

KAPM05315-E
An option is invalid.
指定されたオプションが不正です。
コマンドの引数を確認してください。

KAPM05316-E
The specified directory name aa...aa is invalid.
aa...aa：不正なディレクトリ名
指定されたディレクトリ名aa...aaが不正です。
指定されたディレクトリが正しいか確認してください。

KAPM05317-E
aa...aa is not registered. bb...bb is available.
aa...aa：オプションに指定されたPP名
bb...bb：登録済みPP名
aa...aa は登録されていません。 bb...bbが有効です。
登録済みのPP名を指定してください。

KAPM05318-I
The acquiring of logs successfully ended. aa...aa
aa...aa：PP名
aa...aa のログ取得に成功しました。

KAPM05319-E
The acquiring of logs abnormally ended. aa...aa
aa...aa：PP名
aa...aa のログ取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05320-I
Backup successfully ended. (aa...aa)
aa...aa：PP名
aa...aa のバックアップに成功しました。

KAPM05321-E
Backup abnormally ended. (aa...aa)
aa...aa：PP名
aa...aa のバックアップに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05322-E
aa...aa does not exist.
aa...aa：ファイル名
aa...aa というファイルは存在しません。
ファイルが指定の位置にあることを確認してください。

KAPM05323-I
Information for restore:
To restore the HiCommand shared repository, specify the "/enforce" option.
Before restoring, you have to stop the services "InterServer" and "InterBase Server".
Note that the HiCommand shared repository is overwritten with old backup data after the restore.
リストアのための情報：
Hitachi Command Suite共通リポジトリーを復元するためには，"/enforce"オプションが必要です。
リストアの前に，"InterServer"サービス，および"InterBaseServer"サービスを停止する必要があります。
リストアすると，バックアップの古いデータでHitachi Command Suite共通リポジトリーが上書きされるので注意してください。

KAPM05324-E
The privilege is invalid.
実行権限がありません。
実行権限のあるユーザーで実行してください。

KAPM05325-E
An attempt to execute hcmdsras failed.
hcmdsrasコマンドの実行に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05326-E
An attempt to execute jar has failed.
jarコマンドの実行に失敗しました。
arcオプションのファイル名に，パス名を含んでいないか確認してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05328-I
The hcmdsbasebackup processing has succeeded.
hcmdsbasebackupコマンドの処理は成功しました。

KAPM05329-E
The hcmdsbasebackup processing has failed.
hcmdsbasebackupコマンドの処理は失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05330-E
An option is invalid.
指定されたオプションが不正です。
コマンドの引数を確認してください。

KAPM05331-E
The license has expired.
ライセンスの有効期限が切れています。
有効期限が切れていないライセンスキーを使用してください。

KAPM05332-E
The system environment is incorrect.
システムの環境が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05333-E
The entered license key is invalid.
ライセンスキーの内容が不正です。
ライセンスサーバの発行した，正規のライセンスを使用してください。

KAPM05334-I
Processing ended normally.
正常に終了しました。

KAPM05335-E
The license key file that was entered could not be found.
入力されたライセンスキーファイルが見つかりません。
ライセンスキーファイルのパスが正しいか確認してください。

KAPM05336-E
The license key file that was entered is invalid.
入力されたライセンスキーファイルが不正です。
ライセンスキーファイルが壊れている可能性があります。問い合わせ窓口に連絡し，ライセンスキーファイルを再取得してください。

KAPM05337-I
The license key that should be entered does not exist in the license key file.
入力するべきライセンスキーがライセンスキーファイル内に見つかりません。
指定するライセンスキーファイルが間違っていないか確認してください。

KAPM05390-I
The hcmdsras processing has succeeded.
hcmdsrasコマンドの処理は成功しました。

KAPM05392-W
An attempt to get the System Log failed.
システムログの取得に失敗しました。
再度実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05393-W
An attempt to get the Application Log failed.
アプリケーションログの取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05394-W
An attempt to get the Syslog Daemon configuration file failed.
syslogデーモンの設定ファイルの取得に失敗しました。
再度実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05402-E
The option(s) specified is insufficient.
オプションの指定が不足しています。
必要なオプションをすべて指定してください。

KAPM05403-E
The option value specified is invalid.
オプションと値の対応づけに誤りがあります。
オプションを指定し，その後ろに必要な値（ユーザー名，パスワードなど）を指定してください。

KAPM05405-E
The option "aa...aa" is not supported.
aa...aa：オプション名
"aa...aa"オプションはサポートしていません。
サポートされていないオプションは指定しないでください。

KAPM05406-E
The option "aa...aa" appears 2 times or more.
aa...aa：オプション名
"aa...aa"オプションが2回以上指定されています。
オプションの指定を確認してください。

KAPM05407-E
The combination of options is invalid.
オプションの組み合わせに誤りがあります。
同時に指定できないオプションが複数指定されていないか確認してください。

KAPM05410-E
An exception occurred.
例外が発生しました。詳細は後続のメッセージKAPM49001-Eを参照してください。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05411-E
The file "aa...aa" could not be read.
aa...aa：ファイル名
aa...aaファイルにアクセスできません。
次のことを確認してください。

ファイルが存在しているか

ファイルが使用中でないか

ファイルの作成ディレクトリは適切か

KAPM05413-E
The input XML contains a grammar mistake.
入力されたXMLに文法の誤りがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05414-E
A fatal structure error was detected in the input XML.
入力されたXMLに構造上の誤りがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05415-E
An error occurred during communication processing. (Detail: aa...aa)
aa...aa：通信エラーの内容
通信中にエラーが発生しました。詳細は後続のメッセージKAPM49001-Eを参照してください。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05417-E
An invalid URL was detected. ( aa...aa)
aa...aa：URL
不正なURLを検出しました。
URLの指定を確認してください。

KAPM05418-E
The server returned an empty response.
サーバから取得したデータに処理結果が含まれていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05419-E
An unsupported element type was detected in the XML.
入力されたXMLに，サポートされていないタイプのDOMエレメントが含まれています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05422-W
aa...aa error(s) were detected in the response.
aa...aa：エラーの個数
レスポンスにaa...aa個のエラーがありました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05423-E
Invalid error information was detected.
不正なエラー情報を検出しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05424-E
Invalid server information was detected.
不正なサーバ情報を検出しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05425-E
The input file contains a grammar mistake.
入力ファイルに文法の誤りがあります。
指定した定義ファイルの文法の誤りを訂正してください。

KAPM05426-E
An error occurred when inputting the file.
ファイルの入力時にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05427-E
The specified value is invalid. value = aa...aa
aa...aa：値
指定された値が不正です。
ユーザー設定アプリケーションファイルに指定した値が正しいか確認してください。

KAPM05432-E
Link registration processing has failed. Processing is interrupted.
リンク登録プロセスは失敗しました。処理は中断します。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05433-E
The acquisition as a result of registration processing has failed.
登録処理の結果の取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05434-E
I/O of XML has failed.
XMLの入出力は失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05435-E
An error occurred in the SAX parser.
SAXのパーサーでエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05436-E
An attempt to analyze the execution result has failed.
実行結果の分析が失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05437-E
The execution result of the XREP processing was null.
XREP処理の実行結果はnullでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05438-W
The "aa...aa" xrep processing result is bb...bb.
aa...aa：hcmdsxrepコマンドの出力結果
bb...bb：コマンドの出力結果
「aa...aa」xrep処理の結果はbb...bbです。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05439-E
An attempt to register a link has failed.
リンクの登録に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05440-E
An attempt to delete a link has failed.
リンクの削除に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05441-W
An attempt to check the result has failed.
結果のチェックに失敗しました。
ユーザー設定アプリケーションファイルに指定した値が正しいか確認してください。

KAPM05442-E
The registered information was not found.
登録された情報は見つかりません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05443-E
The table that registers a link does not exist.
リンクを登録するテーブルが存在しません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05444-E
An error occurred within the server.
サーバ内でエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05445-E
An unexpected error occurred within the server.
サーバ内でそのほかのエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05446-I
Processing ended normally.
処理は正常終了しました。

KAPM05501-I
Backing up the database to file aa...aa...
aa...aa：ファイル名
aa...aaファイルへのデータベースのバックアップをしています。

KAPM05502-I
INTERBASE_PID=aa...aa.
aa...aa：INTERBASEのプロセスID
INTERBASEのプロセスIDです。

KAPM05503-W
The file aa...aa will be overwritten. Is this OK?
aa...aa：ファイル名
aa...aaファイルが上書きされます。よろしいですか？
続行するとaa...aaファイルが上書きされます。

KAPM05504-W
The HiCommand Server database will be overwritten by this procedure. Is this OK?
Hitachi Command Suite共通コンポーネントのデータベースは上書きされます。よろしいですか？
続行するとHitachi Command Suite共通コンポーネントのデータベースは上書きされます。

KAPM05505-E
The aa...aa file does not exist or is not readable.The HiCommand Server database was not altered.
aa...aa：ファイル名
aa...aaファイルは存在しないか読み取り可能ではありません。Hitachi Command Suite共通コンポーネントのデータベースは変更されませんでした。
aa...aaファイルが存在することを確認してください。また，aa...aaファイルの権限を確認してください。

KAPM05506-E
The aa...aa file does not exist or is not readable.The HiCommand Server database was not altered.
aa...aa：ファイル名
aa...aaファイルは存在しません。Hitachi Command Suite共通コンポーネントのデータベースは変更されませんでした。
aa...aaファイルが存在することを確認してください。

KAPM05507-I
Restoring the database from the aa...aafile...
aa...aa：ファイル名
aa...aaファイルからデータベースを回復しています。

KAPM05508-E
The path of the specified database file is invalid.
指定されたデータベースファイルのパスが不正です。
次に示すファイルのDATABASE.pathの値を確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥conf¥user.conf
Solaris版またはLinux版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

KAPM05509-E
The specified database file was not found.
指定されたデータベースファイルが見つかりません。
次に示すファイルのDATABASE.pathの値を確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥conf¥user.conf
Solaris版またはLinux版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

KAPM05510-E
An attempt to read to a file has failed. file name=aa...aa.
aa...aa：ファイル名
ファイルの読み込みに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05511-E
An unexpected error occurred.
予期しないエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05512-I
Backup has succeeded.
バックアップに成功しました。

KAPM05513-E
An attempt to back up has failed.
バックアップに失敗しました。
コマンド実行後に画面に出力されたメッセージに従って対処してください。

KAPM05514-I
Restoration has succeeded.
リストアに成功しました。

KAPM05515-E
An attempt to restore has failed.
リストアに失敗しました。
コマンド実行後に画面に出力されたメッセージに従って対処してください。

KAPM05516-E
The setup of the specified database is invalid.
指定されたデータベースの設定は不正です。
次に示すファイルのDATABASEで始まるキーの設定を確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントインストールフォルダ＞¥conf¥user.conf
Solaris版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

KAPM05530-I
Backup of the database has started.
データベースのバックアップを開始しました。

KAPM05531-I
Backup of the database has ended.
データベースのバックアップが終了しました。

KAPM05532-I
Restoration of the database has started.
データベースのリストアを開始しました。

KAPM05533-I
Restoration of the database has ended.
データベースのリストアが終了しました。

KAPM05534-I
The database will now be backed up to file aa...aa.
aa...aa：バックアップファイル名
aa...aaファイルにバックアップします。

KAPM05535-I
The system area has been damaged. Do you want to recover the system? [y or n]
システム領域が破壊されています。このシステムを復旧するかどうか選択してください。
復旧する場合は［y］を，復旧しない場合は［n］を入力してください。

KAPM05536-I
Please press the Enter key.
［Enter］キーを押してください。

KAPM05537-I
Stop the HiRDB service before restoring the database.
リストアする前に，HiRDBのサービスを停止してください。

KAPM05538-I
Re-creation of the system area has started.
システムエリアの再作成を開始しました。

KAPM05539-I
Re-creation of the system area has ended.
システムエリアの再作成が終了しました。

KAPM05540-I
Re-creation of the RD area has started.
RDエリアの再作成を開始しました。

KAPM05541-I
Re-creation of the RD area has ended.
RDエリアの再作成が終了しました。

KAPM05544-E
An attempt to back up the database has failed.
データベースのバックアップに失敗しました。
ディレクトリの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05545-E
An attempt to restore the database has failed.
データベースのリストアに失敗しました。
ディレクトリの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05546-W
The backed-up version is different from the version in the current environment.
バックアップ時と現在の環境のバージョンが異なります。

KAPM05547-I
Do you want to continue and restore the database?
データベースのリストアを続行しますか？

KAPM05548-I
Restoration of the database will continue.
データベースのリストアを続行します。

KAPM05550-E
The option(s) specified is invalid.
オプションが不正です。
正しいオプションを指定してください。

KAPM05551-E
An attempt to execute the aa...aacommand has failed.
aa...aa：コマンド名
aa...aaコマンドの実行に失敗しました。
コマンドの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05552-E
HiRDB has not been installed.
HiRDBがインストールされていません。
HiRDBがインストールされていることを確認してください。

KAPM05553-E
The RD area of the specified program type could not be found.
指定されたプログラム種別のRDエリアが見つかりませんでした。
HiRDBがセットアップされていることを確認してください。

KAPM05554-E
The file aa...aa could not be deleted.
aa...aa：ファイル名
aa...aaファイルが削除できませんでした。

KAPM05555-E
An attempt to set the environment variable has failed.
環境変数の設定に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05556-E
An attempt to create the backup file has failed.
バックアップファイルの作成に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05557-E
An I/O error occurred.
ファイルの入出力時にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05558-E
An attempt to open the archive file has failed.
アーカイブファイルの展開に失敗しました。
ファイルの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05559-E
The backup file format is invalid.
バックアップファイルが不正です。
正しいバックアップファイルを指定してください。

KAPM05560-E
The database location of the specified program type has not been created.
指定したプログラム種別のデータベース領域が作成されていません。
指定の製品がインストールされていることを確認してください。

KAPM05561-I
The database was backed up successfully.
データベースのバックアップに成功しました。

KAPM05562-E
An attempt to back up the database has failed.
データベースのバックアップに失敗しました。

KAPM05563-I
The database was completely restored.
データベースの全体リストアに成功しました。

KAPM05564-E
An attempt to completely restore the database has failed.
データベースの全体リストアに失敗しました。

KAPM05565-I
The database was partially restored.
データベースの部分リストアに成功しました。

KAPM05566-E
An attempt to partially restore the database has failed.
データベースの部分リストアに失敗しました。

KAPM05567-E
An exception occurred.
例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05568-E
aa...aa:bb...bb
aa...aa：コマンド名
bb...bb：メッセージ
デバッグ用メッセージです。

KAPM05569-E
aa...aa
aa...aa：コマンド名
デバッグ用メッセージです。

KAPM05570-I
Processing ended normally.
処理が完了しました。

KAPM05573-E
The option(s) specified is invalid.
オプションが不正です。
正しいオプションを指定してください。

KAPM05574-E
An attempt to execute the aa...aacommand has failed.
aa...aa：コマンド名
aa...aaコマンドの実行に失敗しました。
コマンドの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05575-E
HiRDB has not been installed.
HiRDBがインストールされていません。
HiRDBがインストールされていることを確認してください。

KAPM05576-E
The RD area of the specified program type could not be found.
指定されたプログラム種別のRDエリアが見つかりませんでした。
HiRDBがセットアップされていることを確認してください。

KAPM05577-E
An attempt to clear an HiRDB environment variable has failed.
HiRDBの環境変数のクリアに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05578-E
The database location of the specified program type has not been created.
指定したプログラム種別のデータベース領域が作成されていません。
指定の製品がインストールされていることを確認してください。

KAPM05579-E
An exception occurred.
例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05580-I
Re-creation of the database has started.
データベースの再作成を開始しました。

KAPM05581-I
Re-creation of the database has ended.
データベースの再作成が終了しました。

KAPM05582-I
Unsetup of aa...aa has started.
aa...aa：製品名
aa...aaのアンセットアップを開始しました。

KAPM05583-I
Unsetup of aa...aa has ended.
aa...aa：製品名
aa...aaのアンセットアップが終了しました。

KAPM05584-I
Setup of aa...aa has started.
aa...aa：製品名
aa...aaのセットアップを開始しました。

KAPM05585-I
Setup of aa...aa has ended.
aa...aa：製品名
aa...aaのセットアップが終了しました。

KAPM05586-I
Execution of the aa...aa command has started.
aa...aa：コマンド名
aa...aaの処理を開始しました。

KAPM05587-I
Execution of the aa...aa command ended normally.
aa...aa：コマンド名
aa...aaの処理が終了しました。

KAPM05588-I
Backup of the parameter definition file has ended.
パラメーター定義ファイルのバックアップを完了しました。

KAPM05589-I
The backup file of the parameter definition file has been deleted.
パラメーター定義ファイルのバックアップファイルが削除されました。

KAPM05590-E
The option(s) specified is invalid.
オプションが不正です。
正しいオプションを指定してください。

KAPM05591-E
An attempt to execute the aa...aacommand has failed.
aa...aa：コマンド名
aa...aaコマンドの実行に失敗しました。
コマンドの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05592-E
HiRDB has not been set up.
HiRDBがセットアップされていません。
HiRDBがセットアップされていることを確認してください。

KAPM05593-E
The aa...aa file was not found.
aa...aa：ファイル名
aa...aaファイルが見つかりませんでした。
HiRDBがセットアップされていることを確認してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05594-E
The aa...aa file could not be read.
aa...aa：ファイル名
aa...aaファイルが読み取れませんでした。
HiRDBがセットアップされていることを確認してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05595-E
The aa...aa folder could not be deleted.
aa...aa：フォルダ名
aa...aaフォルダが削除できませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05596-E
An SQL exception occurred.
SQLExceptionが発生しました。
HiRDBが起動していることを確認してください。起動している場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05597-E
An attempt to clear the HiRDB system environment variables has failed.
HiRDBのシステム環境変数のクリアに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05598-E
An exception occurred.
例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05599-E
aa...aa:bb...bb
aa...aa：コマンド名
bb...bb：メッセージ
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05601-I
The acquisition of HiRDB detail logs has started.
HiRDBの詳細ログ収集を開始しました。

KAPM05602-I
The acquisition of HiRDB detail logs was successful.
HiRDBの詳細ログ収集に成功しました。

KAPM05603-I
The acquisition of the HiRDB RDAREA has started.
HiRDBのRDエリア収集を開始しました。

KAPM05604-I
The acquisition of the HiRDB RDAREA was successful.
HiRDBのRDエリア収集に成功しました。

KAPM05605-I
The acquisition of the table data has started.
テーブルデータの収集を開始しました。

KAPM05606-I
The acquisition of the table data was successful.
テーブルデータの収集に成功しました。

KAPM05607-E
The command aa...aa is executing in another process.
aa...aa：コマンド名
別プロセスでコマンドが実行中です。
別のプロセスのコマンドが終了したあとに，コマンドを再実行してください。

KAPM05608-E
The wait for the end of the command aa...aa has failed.
aa...aa：コマンド名
別プロセスで実行中のコマンドの終了待ちに失敗しました。
コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05609-E
The command aa...aa timed out and ended.
aa...aa：コマンド名
別プロセスで実行中のコマンドがタイムアウトしました。
コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05610-I
The specified product is a version for which registration data can be moved. (This was determined by comparing the versions of the specified product and the product to be installed.)
指定された製品とインストールされている製品を比較した結果，登録データを移動できるバージョンです。

KAPM05611-E
The specified product is a version for which registration data cannot be moved. (This was determined by comparing the versions of the specified product and the product to be installed.)
指定された製品とインストールされている製品を比較した結果，登録データを移動できないバージョンです。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05612-E
The version of the specified product could not be acquired. (product name = aa...aa)
aa...aa：製品名
バージョン取得機能の実行に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05613-E
The format of the version number file for the specified product is invalid.
指定された製品のバージョン番号ファイルの形式が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05614-E
The specified product is not installed. (product name = aa...aa)
aa...aa：製品名
バージョンチェック機能で指定した製品がインストールされていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05615-E
An internal error occurred: aa...aa
aa...aa：詳細メッセージ
内部エラーの原因を特定するための詳細メッセージをログに表示します。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05616-E
The number of specified options is invalid.
バージョンチェック機能で指定したオプションの数が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05617-E
The contents of the version file are invalid.
バージョン番号ファイルの中身が数字だけではありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05618-I
The hcmdsppcheck command has started.
バージョンチェック機能が開始されました。

KAPM05619-I
The hcmdsppcheck command has ended.
バージョンチェック機能が終了しました。

KAPM05620-I
The hcmdsppvrs command was successful.
バージョン取得機能が成功しました。

KAPM05621-E
The hcmdsppvrs command failed.
バージョン取得機能の実行に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05622-E
Initialization of the log failed.
ログの初期化に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05623-E
An attempt to assign memory to store the log file path has failed.
ログファイルパスを格納するメモリーの確保に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05624-E
An attempt to acquire the installation path has failed.
インストールパスの取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05625-E
The product names do not match.
バージョンチェック機能で指定された製品名が，登録されている製品名と一致していません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05626-E
The product name is not specified.
バージョンチェック機能で指定しなければならない製品名が指定されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05627-E
There is no version number file.
バージョン取得機能で指定した製品はサポート対象外です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05628-I
A file already exists at the specified output destination.
バージョンアップ許可ファイルがすでに存在します。

KAPM05629-E
A folder already exists at the specified output destination.
バージョンチェック機能で指定された出力先には，すでにフォルダがあります。
出力先のフォルダを削除したあと，再度コマンドを実行するか，空のディレクトリを指定してください。

KAPM05630-E
There is no registry key for HBase.
Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのレジストリーキーがありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05640-I
The user ID and password were changed successfully.
指定したユーザーID，パスワードの更新に成功しました。

KAPM05641-I
There is no password file to reference.
ユーザーIDおよびパスワードを書き出すパスワードファイルが見つかりません。

KAPM05642-W
Neither the user ID nor the password was changed.
指定したユーザーID，パスワードが変更前と同じです。
変更前と異なるユーザーIDとパスワードを指定してください。

KAPM05643-E
The format of the password file is invalid.
パスワードファイルが改ざんされているおそれがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05644-E
An attempt to change the user ID and password has failed.
エラーが発生したので，指定したユーザーIDおよびパスワードの更新に失敗しました。
直前のログを参照してください。

KAPM05645-E
An option is invalid.
オプションの指定を確認してください。
オプションを正しく指定してからコマンドを再実行してください。

KAPM05646-E
The specified argument contains an invalid character.
オプションに指定できない文字が含まれています。
正しい文字を入力してください。

KAPM05647-E
An attempt to acquire the HiCommand Suite Common Component installation path has failed.
Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールパスの取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05648-E
An attempt to initialize the log has failed.
ログの初期化に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05649-E
An internal error occurred.
内部エラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05650-E
A fatal error occurred.
致命的なエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05654-E
An attempt to output the password file has failed.
パスワードファイルを書き出す処理で障害が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05655-E
The character string specified by the option is too long.
オプションで指定した文字列が最大文字数を超えています。
文字数の制限値を超えない文字列を入力してください。

KAPM05656-E
The character string specified by the option is too short.
オプションで指定した文字列が最少文字数を下回っています。
文字数の制限値を超えない文字列を入力してください。

KAPM05657-I
The hcmdschangeaccount command has started.
hcmdschangeaccountコマンドを開始しました。

KAPM05658-I
The hcmdschangeaccount command has ended.
hcmdschangeaccountコマンドが終了しました。

KAPM05659-E
The program product specified by the type option is invalid.
typeオプションに指定した値が不正です。
正しい値を入力してください。

KAPM05660-E
The user ID specified by the newid option is invalid.
newidオプションに指定した値が不正です。
正しい値を入力してください。

KAPM05661-E
The password specified by the newpass option is invalid.
newpassオプションに指定した値が不正です。
正しい値を入力してください。

KAPM05662-E
An attempt to read the password file has failed.
パスワードファイルを読み込む処理で障害が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05663-E
The specified user already exists.
指定されたユーザーはすでに存在します。
ユーザー名を変更したのち再実行してください。

KAPM05672-I
The memory size was changed successfully.
メモリサイズの変更に成功しました。

KAPM05673-E
An attempt to change the memory size has failed.
メモリサイズの変更に失敗しました。
前または，後に続くメッセージの対処に従ってください。

KAPM05674-E
A fatal error occurred during processing.
処理中に致命的なエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05675-E
The service is running.
サービスが起動中です。
サービスを停止してからコマンドを再度実行してください。

KAPM05676-E
In a Windows x32 environment, the memory size cannot be changed to Large.
Windows x32の環境ではLargeオプションを指定できません。
正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

KAPM05677-E
The parameter is invalid.
パラメーターが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05678-I
The current memory size is aa...aa.
aa...aa：メモリサイズ
現在のメモリサイズを表示します。

KAPM05679-E
The current memory size is unknown.
現在のメモリサイズが不明です。
hcmdschgheapコマンドを使用してメモリサイズを再設定してください。

KAPM05680-E
An option is invalid.
オプションが不正です。
正しいオプションを指定してコマンドを再実行してください。

KAPM05681-E
An entered argument is invalid.
不正な引数が入力されました。
適切な引数を指定してください。

KAPM05682-E
The specified options are insufficient.
必要なオプションが指定されていません。
正しいオプションを指定し，再実行してください。

KAPM05683-E
The value specified for an option is invalid. (option = aa...aa)
aa...aa：オプション名
オプションに指定した値が不正です。
オプションに指定した値を確認してください。

KAPM05684-E
The specified value is invalid. (value = aa...aa)
aa...aa：値
指定した値が不正です。
適切な値を指定してください。

KAPM05685-E
The hcmds.home value cannot be acquired.
"hcmds.home"の値が取得できませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05686-E
An attempt to load the file has failed. (file = aa...aa)
aa...aa：ファイル名
ファイルの読み込みに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05687-I
Processing ended normally.
コマンドが正常終了しました。

KAPM05688-E
Execution of the hcmdsweb command has failed.
hcmdswebコマンドの実行に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05689-E
Execution of the hcmdsweb2 command has failed.
hcmdsweb2コマンドの実行に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05690-E
In Windows x86 version, you cannot specify Large.
Windows のx86 版では，Largeを設定できません。
正しいオプションを指定してからコマンドを再実行してください。

KAPM05691-E
Command execution failed because services were running.
サービスが起動しているので，コマンドを実行できません。
すべてのSuite製品，Single Sign On Server，およびCommon Web Serviceを停止してからコマンドを再実行してください。

KAPM05692-E
The command cannot be executed because multiple containers are not registered.
コンテナが複数登録されていないため，コマンドを実行できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05699-E
An exception occurred.
例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05802-E
The option is invalid.
オプションが不正です。
正しいオプションを指定してください。

KAPM05803-E
The specified arguments are insufficient.
指定するオプションが不足しています。
正しいオプションを指定してください。

KAPM05804-E
The specified value of option is invalid. (Option = aa...aa)
aa...aa：オプション名
オプションに指定した値が不正です。
オプションに指定した値を確認してください。

KAPM05805-E
The specified directory cannot be created. (directory = aa...aa)
aa...aa：ディレクトリ名
指定したディレクトリを作成できませんでした。
ディレクトリに書き込み権限があることを確認してください。

KAPM05806-E
The specified directory name already existed as a file. (file = aa...aa)
aa...aa：ファイル名
指定したディレクトリがファイルとして存在します。
ほかのディレクトリ名を指定してください。

KAPM05807-E
The specified value is invalid. (value = aa...aa)
aa...aa：指定された値
指定した値が不正です。
正しい値を設定してください。

KAPM05808-E
The file aa...aa does not exist.
aa...aa：ファイル名
ファイルaa...aaがありません。
ファイルの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05809-E
The directory aa...aa does not exist.
aa...aa：ディレクトリ名
ディレクトリaa...aaがありません。
ファイルの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05810-E
The file aa...aa already exists.
aa...aa：ファイル名
ファイルaa...aaがすでにあります。
ファイルを消去するか，別のディレクトリに移動してください。

KAPM05811-E
Command aa...aa returns value bb...bb. The error message is cc...cc.
aa...aa：コマンド名
bb...bb：戻り値
cc...cc：エラーメッセージ
コマンドaa...aaが戻り値bb...bbを返しました。エラーメッセージはcc...ccです。
オプションに指定した値が正しいことを確認してください。正しい場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05812-I
Processing ended normally.
処理が正常終了しました。

KAPM05813-E
An IOException occurred. (details = aa...aa)
aa...aa：例外の詳細
IOExceptionが発生しました。詳細はaa...aaです。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05814-E
An exception occurred. (details = aa...aa)
aa...aa：例外の詳細
例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05815-E
A NullPointerException occurred. (details = aa...aa)
aa...aa：例外の詳細
NullPointerExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05816-E
An error occurred while executing the hcmdsauthmode command.
hcmdsauthmodeコマンドの実行中にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05817-E
There is no RD area in the system.
システムにRDエリアがありません。
Hitachi Command Suite製品がインストールされていることを確認してください。

KAPM05818-I
The hcmdsauthmove command has started.
hcmdsauthmoveコマンドを開始しました。

KAPM05819-I
Processing to import data has started.
データのインポート処理を開始しました。

KAPM05820-I
Processing to import data has ended.
データのインポート処理が終了しました。

KAPM05821-I
Processing to export data has started.
データのエクスポート処理を開始しました。

KAPM05822-I
Processing to export data has ended.
データのエクスポート処理が終了しました。

KAPM05823-E
HiRDB has not started.
HiRDBが開始していません。
HiRDBを起動してください。

KAPM05824-E
The directory aa...aa already exists.
aa...aa：ディレクトリ名
ディレクトリaa...aaがすでにあります。
別のディレクトリを指定してください。

KAPM05825-E
An HSSOException occurred. (details = aa...aa)
aa...aa：例外の詳細
HSSOExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05826-E
A CIMException occurred. (details = aa...aa)
aa...aa：例外の詳細
CIMExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05827-E
The specified directory is not empty. (directory name = aa...aa)
aa...aa：ディレクトリ名
指定したディレクトリは空ではありません。
空のディレクトリを指定してください。

KAPM05828-E
An attempt to execute the hcmdsauthmove command has failed.
hcmdsauthmoveコマンドの実行に失敗しました。
直前のメッセージKAPMxxxxx-Eを参照してください。

KAPM05829-E
A fatal error occurred.
致命的なエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05830-E
An attempt to establish a connection has failed.
コネクション生成に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05831-E
An attempt to execute SQL has failed.
SQL実行に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05832-I
The authentication data was backed up successfully.
認証データのバックアップに成功しました。

KAPM05833-E
An attempt to back up the authentication data has failed.
認証データのバックアップに失敗しました。

KAPM05834-I
The authentication data was restored successfully.
認証データのリストアに成功しました。

KAPM05835-E
An attempt to restore the authentication data has failed.
認証データのリストアに失敗しました。

KAPM05836-E
An attempt to acquire the physical table name has failed. (table name = aa...aa)
aa...aa：テーブル名
論理テーブル名から物理テーブル名を求められませんでした。
DBMSが起動していることを確認してから再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05837-W
The column data exceeds 80 characters. (column data = aa...aa)
aa...aa：カラムデータ
TNB_AccountUserテーブルのカラムデータが80文字を超えています。

KAPM05838-E
An attempt to execute the SQL has failed. (SQL = aa...aa, error code = bb...bb)
aa...aa：実行したSQLステートメント
bb...bb：エラーコード
SQLの実行に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05840-E
The option is invalid.
オプションは無効です。
オプションの指定を見直して再実行してください。

KAPM05841-E
The option is invalid. Code=[aa...aa], Data=[bb...bb]
aa...aa：発生箇所を示すコード
bb...bb：発生したオプションや値
オプションは無効です。
オプションの指定を見直して再実行してください。

KAPM05842-I
hcmdsbanner [aa...aa]{,[bb...bb],......[.....]}
aa...aa：コマンドライン引数
bb...bb：コマンドライン引数
コマンドに指定されたオプションを表示します。

KAPM05843-E
The message file does not exist.
fileオプションに指定したメッセージファイルが存在しません。
正しいファイルを指定して，コマンドを実行してください。

KAPM05844-E
The path specified for the message file is not a file.
fileオプションに指定したメッセージファイルのパスは，ファイルではありません。
正しいファイルを指定して，コマンドを実行してください。

KAPM05845-E
The message exceeded 1000 characters.
fileオプションに指定したメッセージファイルのメッセージが1,000文字を超えました。
メッセージを1,000文字以下としてください。

KAPM05846-E
The path specified in the aa...aaoption is not an absolute path.
aa...aa：オプション
aa...aaオプションで指定したパスは絶対パスではありません。
絶対パスを指定してから再実行してください。

KAPM05850-E
An attempt to set the banner message display has failed.
バナーメッセージの設定に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05851-E
An attempt to set the banner message display has failed. File = [aa...aa], Code = [bb...bb]
aa...aa：ファイルまたはディレクトリ
bb...bb：発生箇所を示すコード
バナーメッセージの設定に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05852-I
Setting of the banner message display has been completed.
バナーメッセージの設定を完了しました。

KAPM05860-W
The banner message display has already been cancelled.
バナーメッセージはすでに解除されています。

KAPM05861-E
An attempt to cancel the banner message display has failed.
バナーメッセージの解除に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05862-E
An attempt to cancel the banner message display has failed. File = [aa...aa], Code=[bb...bb]
aa...aa：ファイルまたはディレクトリ
bb...bb：発生箇所を示すコード
バナーメッセージの解除に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05863-I
Cancellation of the banner message display has been completed.
バナーメッセージの解除が完了しました。

KAPM05876-E
A fatal error occurred during processing.
処理中に致命的なエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05879-E
aa...aa
aa...aa：デバッグ用情報
デバッグ用情報です。

KAPM05880-E
The value of EXCurrentVersion is invalid.
EXCurrentVersionの値が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05881-E
EXCurrentVersion does not exist.
取得したレジストリキー下にレジストリ値EXCurrentVersionがありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05882-E
The registry key that must be acquired does not exist.
取得されるべきレジストリキーはありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05883-E
A fatal error occurred.
致命的なエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05884-E
The version management file is invalid
バージョン管理ファイルが無効です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05885-E
The version management file that must be acquired does not exist.
取得するべきバージョン管理ファイルがありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05886-E
An attempt to acquire the version has failed.
バージョン取得に失敗しました。
製品のインストール状態を確認してください。正しくインストールされている場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05887-I
The hcmdsvrsutil utility was successful.
バージョン取得機能の処理が成功しました。

KAPM05890-I
The hcmdsbasevrs command was successful.
バージョン表示機能が成功しました。

KAPM05891-E
The sub-key that shows the version does not exist.
バージョンを示すサブキーはありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05892-I
The hcmdsbasevrs command has started.
バージョン表示機能を開始しました。

KAPM05893-I
The hcmdsbasevrs command has ended.
バージョン表示機能が終了しました。

KAPM05894-E
A fatal error occurred.
致命的なエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05895-E
The registry key that must be acquired does not exist.
取得されるべきレジストリキーはありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05896-E
Initialization of the log failed.
ログの初期化に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05897-E
An attempt to acquire the installation path has failed.
インストールパスの取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05898-E
An attempt to create the log file path has failed.
ログファイルパスの作成に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05899-E
There is no registry key for HBase.
Hitachi Command Suite共通コンポーネントのレジストリキーがありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05900-I
The hcmdsdbtrans command has started.
hcmdsdbtransコマンドを開始しました。

KAPM05901-I
The hcmdsdbtrans command ended normally.
hcmdsdbtransコマンドは正常終了しました。

KAPM05902-E
An option is invalid.
オプションの指定に誤りがあります。
オプションの指定を見直してからコマンドを再実行してください。

KAPM05903-E
An option is invalid. Code=[aa...aa], Data=[bb...bb]
aa...aa：発生箇所を示すコード
bb...bb：発生したオプションと値
オプションの指定に誤りがあります。
オプションの指定を見直してからコマンドを再実行してください。

KAPM05904-I
hcmdsdbtrans [aa...aa]{,[bb...bb],......[.....]}
aa...aa：コマンドライン引数
bb...bb：コマンドライン引数
コマンドに指定されたオプションを表示します。

KAPM05905-E
The path specified in the aa...aaoption is not an absolute path.
aa...aa：オプション
aa...aaオプションで指定したパスは絶対パスではありません。
絶対パスを指定してから再実行してください。

KAPM05909-E
An unexpected exception occurred.
予期しない例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05910-E
An attempt to acquire the version of aa...aa has failed.
aa...aa：製品名
インストールされているaa...aaのバージョンが取得できません。
製品が正しくインストールされているか確認し，必要に応じて対処してください。対処してもエラーが発生する場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05911-E
aa...aa is a version that cannot be registered.
aa...aa：製品名
登録データに格納されているaa...aaのデータは，インストールされているバージョンのaa...aaでは利用できないため，登録できません。
移行先にインストールされている製品のバージョンを，移行元のバージョンと同じか，製品が移動を許可しているバージョンに変更してください。
該当する製品のデータをインポートする必要がない場合，typeオプションを使用して，該当する製品以外をインポートしてください。

KAPM05912-I
aa...aa cannot be registered because it is not installed.
aa...aa：製品名
aa...aaはインストールされていないため，登録処理を省略します。
aa...aaのデータが必要な場合は，aa...aaをインストールしてからコマンドを再実行してください。

KAPM05913-E
Processing to register aa...aa will stop because it is not installed.
aa...aa：製品名
typeオプションに指定されているaa...aaがインストールされていないため，データの登録処理を中断します。
該当する製品のデータをインポートする必要がある場合，移行先に製品をインストールしてください。
該当する製品のデータをインポートする必要がない場合，typeオプションを使用して，該当する製品以外をインポートしてください。

KAPM05914-E
Processing to register aa...aa will stop because it is not in the registration data.
aa...aa：製品名
typeオプションに指定されているaa...aaが登録データに含まれていないため，データの登録処理を中断します。
アーカイブファイルまたはworkpathオプションで指定したディレクトリに含まれる製品だけを，typeオプションで指定してください。

KAPM05915-E
An attempt was made to register primary server data into the secondary server.
プライマリサーバのデータをセカンダリサーバに登録しようとしました。
インポートするデータを見直してください。

KAPM05916-E
An attempt was made to register secondary server data into the primary server.
セカンダリサーバのデータをプライマリサーバに登録しようとしました。
インポートするデータ，およびインポート先のサーバの設定を見直してください。

KAPM05917-E
An attempt to import the database has failed.
データベースのインポートに失敗しました。
コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05918-E
An attempt to export the database has failed.
データベースのエクスポートに失敗しました。
コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05919-E
The hcmdsdbtrans command cannot be executed because the database is currently in use.
データベースが使用中のため，hcmdsdbtransコマンドを実行できません。
HiRDB と接続しているHitachi Command Suite製品を停止してから，再実行してください。
再実行しても問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05920-E
The archive file specification is incorrect.
fileオプションに指定したアーカイブファイル名に誤りがあります。
コマンドオプションに指定したパスを見直してください。

KAPM05921-E
An attempt to extract the archive file has failed.
fileオプションに指定したアーカイブファイルの解凍に失敗しました。
次の点を確認し，必要に応じて対処してください。

workpathオプションで指定したディレクトリのディスク容量が不足していないか

hcmdsdbtransコマンドのアーカイブファイルか

対処してもエラーが発生する場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05922-E
An attempt to create an archive file has failed.
アーカイブファイルの作成に失敗しました。
アーカイブファイルの格納先に，十分なディスク容量を確保してください。ディスク容量を確保してもエラーが発生する場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05923-E
An archive file cannot be created because the data exceeds 2 GB.
2GBを超えるため，アーカイブファイルを作成できません。
アーカイブファイルの代わりに，workpathオプションで指定したディレクトリに格納されているデータを移行先サーバに転送してください。

KAPM05924-E
The work directory specification is incorrect.
workpathオプションに指定した作業用ディレクトリ名に誤りがあります。
workpathオプションに指定したパスを見直してください。

KAPM05925-E
The work directory is not empty.
workpathオプションに指定した作業用ディレクトリが空ではありません。
作業用ディレクトリに空のディレクトリ，または未作成のディレクトリを指定してください。

KAPM05926-E
The format of the registration data in the work directory is incorrect.
hcmdsdbtransコマンドが必要とするファイルまたはディレクトリが，workpathオプションで指定した作業用ディレクトリに展開されていません。

fileオプションを指定している場合
指定したアーカイブファイルが，hcmdsdbtransコマンドのアーカイブファイルかどうか確認してください。

fileオプションを指定していない場合
workpathオプションで指定したディレクトリに，エクスポート時にworkpathオプションで指定したディレクトリの内容がすべて格納されているかどうか確認してください。

対処してもエラーが発生する場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05927-E
DBMS is not running.
DBMSが動作していないため，データの入出力ができません。
hcmdsdbsrvコマンドでHiRDBを起動してください。

KAPM05928-E
DBMS is not set up.
DBMSがセットアップされていないため，データの入出力ができません。
製品のインストール状態を確認してください。

KAPM05929-W
An attempt to delete the work directory has failed.
作業用ディレクトリに作成したファイルまたはディレクトリの削除に失敗しました。
作業ディレクトリを削除してください。

KAPM05930-I
aa...aa will now be exported.
aa...aa："The Application data"または"The Authentication data"
aa...aaのエクスポートを開始します。

KAPM05931-I
aa...aa has been exported.
aa...aa："The Application data"または"The Authentication data"
aa...aaのエクスポートが終了しました。

KAPM05932-I
aa...aa has been deleted from the authentication data.
aa...aa：製品名
認証データからaa...aaを削除しました。

KAPM05933-I
The archive file will now be created.
アーカイブの作成を開始します。

KAPM05934-I
The archive file has been created.
アーカイブの作成が終了しました。

KAPM05935-I
The archive file will now be extracted.
アーカイブの解凍を開始します。

KAPM05936-I
The archive file has been extracted.
アーカイブの解凍が終了しました。

KAPM05937-I
aa...aa will now be imported.
aa...aa："The Application data"または"The Authentication data"
aa...aaのインポートを開始します。

KAPM05938-I
aa...aa has been imported.
aa...aa："The Application data"または"The Authentication data"
aa...aaのインポートが終了しました。

KAPM05939-E
aa...aa
aa...aa：エラー時の詳細データ
直前のエラーメッセージの詳細情報を表示します。
直前のメッセージに従って対処してください。

KAPM05950-E
The specified product is not supported.
バージョン取得機能で指定した製品はサポート対象外です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05951-E
The sub-key that shows the version does not exist.
バージョンを示すサブキーはありません。
製品のインストール状態を確認してください。正しくインストールされている場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05952-E
The specified product is not installed.
バージョン取得機能で指定した製品がインストールされていません。
オプションで指定した製品をインストールしてください。

KAPM05953-I
The processing of the hcmdsvrsutil library succeeded.
バージョン取得機能の処理が成功しました。

KAPM05954-E
The product name is not specified.
製品名が指定されていません。
製品名を指定して，再度コマンドを実行してください。

KAPM05955-E
The product names do not match.
製品名が一致しません。
正しい製品名を指定して，再度コマンドを実行してください。

KAPM05956-E
The processing of the hcmdsvrsutil library failed.
バージョン取得機能の処理が失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05957-E
There is no registry key for the specified product.
バージョン取得機能で指定された製品のレジストリキーが存在しません。
製品のインストール状態を確認してください。正しくインストールされている場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05958-E
An attempt to acquire the sub-key that shows the version of the specified product has failed.
バージョン取得機能で指定された製品のバージョンを示すサブキーが存在しません。
製品のインストール状態を確認してください。正しくインストールされている場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05959-E
The file that stores the installation path is invalid.
インストールパスを格納しているファイルが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05970-I
The hcmdsppvrs command was successful.
バージョン取得機能が成功しました。

KAPM05971-E
The specified product is not installed. (product name = aa...aa)
aa...aa：製品名
バージョン取得機能で指定した製品がインストールされていません。
指定した製品をインストールしてください。

KAPM05972-E
An attempt to acquire version information for the specified product has failed.
バージョン取得機能で指定された製品のバージョンを取得できませんでした。
製品のインストール状態を確認してください。正しくインストールされている場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05973-I
The hcmdsppvrs command has started.
バージョン取得機能を開始しました。

KAPM05974-I
The hcmdsppvrs command has ended.
バージョン取得機能が終了しました。

KAPM05975-E
A fatal error occurred.
致命的なエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05976-E
Log initialization failed.
ログの初期化に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05977-E
Initialization of the installation path has failed.
インストールパスの初期化に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05978-E
An attempt to assign memory to store the log file path has failed.
ログファイルパスを格納するメモリの確保に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05979-E
The number of specified options is invalid.
バージョン取得機能で指定したオプションの数が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05980-E
A file already exists at the specified output destination.
バージョン取得機能で指定された出力先にはすでにファイルが存在しています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05981-E
A folder already exists at the specified output destination.
バージョン取得機能で指定された出力先にはすでにフォルダが存在しています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05982-E
The file-creation function failed.
バージョン値を書き出すファイルを作成する関数が失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05983-E
The file-writing function failed.
バージョン値をファイルに書き出す関数が失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05984-I
The version was successfully acquired. (product name = aa...aa, version = bb...bb)
aa...aa：製品名
bb...bb：バージョン
バージョン取得に成功しました。

KAPM05985-E
An attempt to acquire the version has failed. (product name = aa...aa)
aa...aa：製品名
バージョン取得に失敗しました。
製品のインストール状態を確認してください。正しくインストールされている場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05986-E
A fatal error occurred: aa...aa
aa...aa：詳細メッセージ
致命的エラーの原因を表す詳細なメッセージを出力します。
指定された製品がサポートされているか確認してください。その製品がサポートされている場合は，指定された製品名が間違っている可能性がありますので，正しい製品名を入力して再度コマンドを実行してください。

KAPM05987-I
The processing of the hcmdsvrsutil library succeeded.
バージョン取得機能の処理が成功しました。

KAPM05988-E
The processing of the hcmdsvrsutil library failed. (RTN = aa...aa, message = bb...bb)
aa...aa：バージョン取得機能内での戻り値
bb...bb：バージョン取得機能内でのエラーメッセージ
バージョン取得機能の処理が失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05990-E
The version file does not exist. (command line = aa...aa)
aa...aa：コマンドライン
バージョンファイルが存在しません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05991-E
The argument is invalid.
引数が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM05999-E
Fatal error.
致命的なエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06001-I
Updating of the database has started.
データベースのアップデートを開始しました。

KAPM06002-I
The database was updated from 01-00 to 01-01.
データベースが0100版から0101版へアップデートされました。

KAPM06003-I
The database need not be updated to 01-01.
データベースは0101版へアップデートする必要はありません。

KAPM06004-I
The database updating from 01-01 to 03-00 has started.
0101版から0300版へデータベースのアップデートを開始しました。

KAPM06005-I
The database was updated from 01-01 to 03-00.
データベースが0101版から0300版へアップデートされました。

KAPM06006-I
The database need not be updated to 03-00.
データベースは0300版へアップデートする必要はありません。

KAPM06007-I
The database is already updated.
データベースはすでにアップデートされています。

KAPM06008-E
Updating of the database abnormally ended.
データベースのアップデートが異常終了しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06009-I
Updating of the database has ended.
データベースのアップデートが終了しました。

KAPM06010-E
An attempt to backup of the database has failed.
データベースのバックアップに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06011-E
An attempt to restore of the database has failed.
データベースのリストアに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06012-I
The database does not need to be updated to aa...aa.
aa...aa：バージョン
データベースをバージョンaa...aaへアップデートする必要はありません。

KAPM06013-I
The database has been updated from aa...aa to bb...bb.
aa...aa：旧バージョン
bb...bb：新バージョン
データベースがバージョンaa...aaからバージョンbb...bbへアップデートされました。

KAPM06015-E
An attempt to change the database meta definition has failed.
データベースメタ定義の変更に失敗しました。
InterBaseが起動していることを確認してください。起動している場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06016-E
The version of the database to be upgraded is unknown.
バージョンアップするデータベースのバージョンがわかりません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06017-E
The current database version could not be obtained.
現在のデータベースのバージョンを取得できませんでした。
InterBaseが起動していることを確認してください。起動している場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06018-E
An attempt to acquire the connection has failed.
Connectionの取得に失敗しました。
InterBaseが起動していることを確認してください。起動している場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06019-E
An attempt to set up the auto-commit function has failed.
自動コミット機能の設定に失敗しました。
InterBaseが起動していることを確認してください。起動している場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06020-E
An attempt to create the lock table has failed.
ロックテーブルの作成に失敗しました。
InterBaseが起動していることを確認してください。起動している場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06021-E
An attempt to lock the table has failed.
テーブルロックに失敗しました。
InterBaseが起動していることを確認してください。起動している場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06022-E
An attempt to execute SQL has failed.
SQL実行に失敗しました。
InterBaseが起動していることを確認してください。起動している場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06023-E
An attempt to update the version of the database version table has failed.
データベースのバージョンテーブルのバージョンの更新に失敗しました。
InterBaseが起動していることを確認してください。起動している場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06024-E
An error occurred during an attempt to read a file.
ファイル読み込み中にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06025-E
An attempt to acquire the database version has failed.
データベースのバージョン取得に失敗しました。
InterBaseが起動していることを確認してください。起動している場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06026-E
An attempt to upgrade the database has failed.
データベースのバージョンアップに失敗しました。
InterBaseが起動していることを確認してください。起動している場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06027-I
The database was successfully updated.
データベースのバージョンアップに成功しました。

KAPM06028-E
An attempt to set up the environment has failed. (system property name = aa...aa)
aa...aa：システムプロパティ名
環境設定に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06029-E
Database is not running.
DBMSが起動していません。
OSを起動した直後はDBMSが起動途中のため，メッセージが出力されることがあります。
OSを起動した直後以外のタイミングでメッセージが出力された場合は，DBMSを起動してください。

KAPM06030-E
Disk capacity is insufficient.
ディスク容量が不足しています。
バックアップファイルからリポジトリーをリストアして，データベースの容量を増やしてから，再度実行してください。

KAPM06031-E
An attempt to upgrade the database has failed.
データベースのバージョンアップに失敗しました。
バックアップファイルからリポジトリーをリストアして，再度実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06032-E
An attempt to acquire the database version has failed.
データベースのバージョン取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06033-E
The current database version is incorrect.
現在のデータベースのバージョンが不明です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06034-E
Exclusion control of a TNB_DBVersion table has failed.
TNB_DBVersionテーブルの排他制御に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06035-E
The access class of a database could not be found.
データベースのアクセスクラスが見つかりません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06036-E
Access of a database has failed.
データベースのアクセスに失敗しました。
OSを起動した直後はDBMSが起動途中のため，メッセージが出力されることがあります。
OSを起動した直後以外のタイミングでメッセージが出力された場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06037-I
The database has been update from version aa...aa to bb...bb.
aa...aa:バージョン
bb...bb:バージョン
データベースがバージョンaa...aaからバージョンbb...bbへアップデートします。

KAPM06038-E
An attempt to acquire the user names of users who access the database has failed.
データベースにアクセスするユーザーの取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06039-E
The version of the target database is unknown.
目標とするデータベースのバージョンが不明です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06040-E
An unexpected error occurred.
予期しないエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06041-E
An attempt to clear an HiRDB environment variable has failed.
HiRDBの環境変数を消去できませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06042-W
The SQL will be disregarded. (SQL = aa...aa, error code = bb...bb)
aa...aa：実行したSQLステートメント
bb...bb：エラーコード
データベースのバージョンアップで，実行済みのSQLステートメントを無視します。

KAPM06043-E
An attempt to perform a rollback has failed.
データベースのバージョンアップで，ロールバック実行に失敗しました。
DBMSが起動していることを確認してから再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06044-E
The version upgrade definition file is invalid.
バージョンアップ定義ファイルの内容が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06045-I
The SQL will now be executed. (SQL = aa...aa)
aa...aa：SQLステートメント
データベースのバージョンアップで，SQLステートメントを実行します。

KAPM06046-I
Processing to upgrade the database version started. (version = aa...aa)
aa...aa：データベースのバージョン
データベースのバージョンアップを開始しました。

KAPM06047-I
Processing to upgrade the database version ended. (version = aa...aa)
aa...aa：データベースのバージョン
データベースのバージョンアップが終了しました。

KAPM06048-E
An attempt to execute the SQL has failed. (SQL = aa...aa, error code = bb...bb)
aa...aa：実行したSQLステートメント
bb...bb：エラーコード
データベースのバージョンアップで，SQLステートメントの実行に失敗しました。
DBMSが起動していることを確認してから再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06049-E
The RD area of HBase is blocked.
Hitachi Command Suite共通コンポーネントのRDエリアが閉塞しています。
HiRDBが閉塞した原因を取り除いてから再実行してください。

KAPM06050-E
An attempt to add a built-in user group failed.
ビルトインユーザーグループの追加に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06052-E
An attempt to change a resource group attribute has failed. (attribute = aa...aa)
aa...aa：属性
リソースグループの属性の変更に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06100-I
The hcmdschgurl command started.
hcmdschgurlコマンドを開始しました。

KAPM06101-I
The hcmdschgurl command successfully ended.
hcmdschgurlコマンドは正常終了しました。

KAPM06102-E
The hcmdschgurl command abnormally ended.
hcmdschgurlコマンドは異常終了しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06103-I
An attempt to back up the database has succeeded.
データベースのバックアップに成功しました。

KAPM06104-E
An attempt to back up the database has failed.
データベースのバックアップに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06105-I
An attempt to restore the database has succeeded.
リストアに成功しました。

KAPM06106-E
An attempt to restore the database has failed.
リストアに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06111-I
The URL was changed from "aa...aa" to "bb...bb".
aa...aa：旧URL
bb...bb：新URL
URLが"aa...aa"から"bb...bb"に変更されました。

KAPM06112-E
The specified URL before the change is invalid. URL = "aa...aa"
aa...aa：URL
変更元URLが不正です。
URLに誤りがないか確認してください。

KAPM06113-E
The specified URL after the change is invalid. URL = "aa...aa"
aa...aa：URL
変更先URLが不正です。
URLに誤りがないか確認してください。

KAPM06114-E
An attempt to connect to the database has failed.
データベースへの接続に失敗しました。
InterBaseまたはInterClientのサービスが起動しているか確認してください。

KAPM06115-E
An option is invalid.
オプションが不正です。
オプションを確認してください。

KAPM06116-E
CIMException occurred. Description = "aa...aa"
aa...aa：詳細
CIMExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06117-E
An unexpected error occurred. Description = "aa...aa"
aa...aa：詳細
予期しないエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06118-E
The BaseURL column does not exist in the class. class name = "aa...aa"
aa...aa：クラス名
BaseURLカラムがクラスに存在しません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06119-W
The specified URL does not exist in the class. URL = "aa...aa"
aa...aa：URL
指定されたURLはクラスに存在しません。
URLに誤りがないか確認してください。

KAPM06120-I
The URL is not registered.
URLは登録されていません。

KAPM06121-E
IllegalDataException occurred. Description = "aa...aa"
aa...aa：詳細
IllegalDataExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06122-W
The specified URL before the change and after the change are same.
変更元と変更先のURLが同一です。
URLに誤りがないか確認してください。

KAPM06123-W
The program product specified by the type option is invalid.
typeオプションに指定した値が不正です。
正しい値を入力してください。

KAPM06130-I
The hcmdsinitsetup command has started.
hcmdsinitsetupコマンドを開始しました。

KAPM06131-I
The hcmdsinitsetup command was successful.
hcmdsinitsetupコマンドが成功しました。

KAPM06132-E
The hcmdsinitsetup command has failed.
hcmdsinitsetupコマンドが失敗しました。

KAPM06138-E
A required database path is missing.
必要なデータベースのパスがありません。

KAPM06139-E
An error occurred during a parameter check.
パラメーターチェックでエラーが発生しました。

KAPM06140-E
Memory is insufficient.
メモリー不足が発生しました。
メモリーの容量について，動作環境を確認してください。必要あればメモリーを増設してください。

KAPM06141-E
The HiRDB environment already exists.
HiRDBの環境がすでに存在しています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06142-E
Free disk space is insufficient.
空き領域が不足しています。
ディスク容量について，動作環境を確認してください。必要あればディスク領域を空けてください。

KAPM06143-E
An error occurred in the system definition entry file.
システム定義入力ファイルでエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06144-E
The port is already being used.
すでにポートが使用されています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06145-E
Other errors.
その他のエラーです。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06146-E
An attempt to create the file has failed.
ファイルの作成に失敗しました。

KAPM06147-E
An attempt to write to the file has failed.
ファイルの書き込みに失敗しました。

KAPM06149-E
An attempt to delete the file has failed.
ファイルの削除に失敗しました。

KAPM06153-E
An attempt to execute the command has failed.
コマンドの実行に失敗しました。

KAPM06154-E
An unexpected exception occurred.
予期しない例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06159-E
An attempt to acquire a cluster configuration file has failed.
クラスタ設定ファイルの取得に失敗しました。
クラスタ設定ファイルを確認してください。

KAPM06160-E
The value of hcmds.home cannot be acquired.
"hcmds.home"の値が取得できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06161-E
The cluster configuration file was not found.
クラスタ設定ファイルが見つかりません。
クラスタ設定ファイルを確認してください。

KAPM06162-E
An attempt to acquire the key name has failed.
キー名の取得に失敗しました。
クラスタ設定ファイルを確認してください。

KAPM06163-E
An attempt to acquire a value has failed.
値の取得に失敗しました。
クラスタ設定ファイルを確認してください。

KAPM06164-E
A CIMClassNotFoundException occurred.
CIMClassNotFoundExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06165-E
An attempt to delete the file has failed. (file = "aa...aa")
aa...aa：ファイル名
ファイルの削除に失敗しました。
次に続くメッセージを参照してください。

KAPM06166-E
An attempt to register the authentication data has failed.
認証データの登録に失敗しました。
hcmdschgurlコマンドを実行して，KAPM06111-Iに続いてこのメッセージが表示された場合は，分散環境でのローカルのリポジトリーへの情報登録には成功していますが，リモートのマシンでの登録情報が未反映です。リモートのマシンで登録情報を反映するために，リモートのマシンのSingle Sign On Serverを起動または再起動してください。起動または再起動しても問題が解決しない場合は，ネットワークの接続・設定を確認してください。それでも問題が解決しないときは，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06169-E
An attempt to log in as an internal user has failed.
内部ユーザーでのログインに失敗しました。
次に続くメッセージを参照してください。

KAPM06170-I
The hcmdsdbstatus command has started.
hcmdsdbstatusコマンドが開始されました。

KAPM06171-I
The hcmdsdbstatus command has ended.
hcmdsdbstatusコマンドが終了しました。

KAPM06172-I
The hcmdsdbstatus command was successful.
hcmdsdbstatusコマンドが成功しました。

KAPM06173-E
The hcmdsdbstatus command has failed.
hcmdsdbstatusコマンドが失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06176-I
The DBMS is running.
DBMSが起動しています。

KAPM06177-I
The DBMS is now starting or shutting down.
DBMSが起動処理中，または停止処理中です。

KAPM06178-I
The DBMS service has stopped.
DBMSが停止しています。

KAPM06179-E
The DBMS restart was interrupted.
DBMSが再起動中断状態です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06180-E
The DBMS service has stopped or does not exist.
DBMSサービスが停止または存在しません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06181-E
The database has not been set up.
データベースがセットアップされていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06182-E
An internal error occurred.
内部エラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06183-I
Command execution results: "aa...aa"
aa...aa：実行するコマンドの画面出力
コマンドの実行結果です。

KAPM06184-E
An attempt to execute the command has failed.
コマンドの実行に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06185-E
An exception occurred.
例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06186-E
The value of hcmds.home could not be acquired.
"hcmds.home"の値が取得できませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06187-E
An attempt to judge the DBMS status has failed.
DBMSの状態判定は失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06190-E
An attempt to acquire a parameter failed. (file name = aa...aa, key = bb...bb, value = cc...cc)
aa...aa：ファイルのパス
bb...bb：値を設定するためのキー値
cc...cc：キーに対応する値
ファイルからキーに対応する値のパラメーター取得に失敗しました。
hcmdsdbsetupコマンドを実行した時に，パラメーターを取得するファイルが一時的にアクセスできない状態になっていたおそれがあります。
hcmdsdbsetupコマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06191-E
An attempt to set a parameter failed. (file name = aa...aa, key = bb...bb, value = cc...cc)
aa...aa：ファイルのパス
bb...bb：値を設定するためのキー値
cc...cc：キーに対応する値
キーに対応する値のパラメーター設定に失敗しました。
hcmdsdbsetupコマンドを実行した時に，パラメーターを取得するファイルが一時的にアクセスできない状態になっていたおそれがあります。
hcmdsdbsetupコマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06192-I
The command was executed. (command name = aa...aa, return code = bb...bb)
aa...aa：コマンド名
bb...bb：リターンコード
コマンドを実行しました。

KAPM06193-I
aa...aa
aa...aa:デバッグ情報
デバック情報が出力されます。

KAPM06203-E
The list of table name is empty.
テーブル名のリストが空です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06206-E
An unexpected error occurred during InterBase processing.
InterBaseの処理中に予期しないエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06207-E
The list of table names is empty.
テーブル一覧が空です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06209-I
A table aa...aa has been created.
aa...aa：テーブル名
テーブルaa...aaが作成されました。

KAPM06214-E
InterBaseServer is not running.
InterBaseServerが起動していません。
InterBaseServerが起動しているか確認してください。

KAPM06215-E
InterServer is not running.
InterServerが起動していません。
InterServerが起動しているか確認してください。

KAPM06216-E
An argument contains a null value.
引数にnullが含まれています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06217-E
The option is invalid.
オプションが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06218-E
The specified directory cannot be created. (directory = aa...aa).
aa...aa：ディレクトリ名
指定されたディレクトリが作成できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06219-E
The specified directory name already exists as a file. (file = aa...aa)
aa...aa：ファイル名
指定されたディレクトリ名がすでにファイルとして存在します。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06220-E
The specified file name already exists as a directory. (directory = aa...aa )
aa...aa：ディレクトリ名
指定されたファイル名がすでにディレクトリとして存在します。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06221-E
The specified database file (aa...aa ) does not exist.
aa...aa：データベースファイル名
指定されたデータベースファイルが存在しません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06222-E
The specified XML file (aa...aa) does not exist.
aa...aa：XMLファイル名
指定されたXMLファイルが存在しません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06223-E
The specified value is invalid. (value = aa...aa)
aa...aa：値
指定された値が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06224-E
The specified arguments are insufficient.
指定された引数が不十分です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06226-E
The specified file (aa...aa) does not exist in the argument of the pdload command.
aa...aa：存在しない名称
pdloadコマンドの引数に指定するファイルaa...aaが存在しません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06227-I
The processing on table aa...aafinished successfully.
aa...aa：テーブル名
テーブルaa...aaへの処理は正しく終了しました。

KAPM06228-E
The CSV file (aa...aa) contains an invalid line.
aa...aa：ファイル名
CSVファイルaa...aaに不正な行が含まれています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06229-E
An attempt to read the data from table aa...aa has failed.
aa...aa：テーブル名
テーブルaa...aaのデータ読み込みに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06230-E
An unexpected return value (aa...aa) was returned from the pdload command.
aa...aa：予期しない戻り値
pdloadコマンドから，予期しない戻り値が返りました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06231-E
An attempt to upgrade InterBase has failed.
InterBaseのアップグレード処理に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06232-E
An SQL exception occurred.
SQLExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06234-E
A table name in XML is null or 0 bytes.
XMLの中のテーブル名がnullまたは0バイトです。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06235-E
An unexpected XML tag (aa...aa) has been detected.
aa...aa：予期しないXMLタグ名
予期しないXMLのタグaa...aaを検出しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06239-E
An error occurred during SAX processing.
SAX処理中にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06241-E
A fatal error occurred during SAX processing.
SAX処理中に致命的なエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06242-E
An unexpected data length (aa...aa) was detected.
aa...aa：予期しない値
予期しないデータ長が検出されました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06243-E
A SAXException occurred. (details = aa...aa)
aa...aa：SAXExceptionの詳細情報
SAXExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06244-E
The length of the data to be moved to HiRDB exceeds the HiRDB limit. (data type of excessively long data, length) = (aa...aa, bb...bb)
aa...aa：長過ぎるデータのデータ型
bb...bb：長過ぎるデータのデータ長
HiRDBに移行するデータの長さがHiRDBの制限値を超えています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06245-E
HiRDB has not started.
HiRDBが開始していません。
HiRDBを起動してください。

KAPM06246-I
The table aa...aa was successfully created.
aa...aa：テーブル名
テーブルaa...aaの作成に成功しました。

KAPM06247-E
The table aa...aa was not created.
aa...aa：テーブル名
テーブルaa...aaは作成されませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06248-I
Processing ended normally.
処理は正常終了しました。

KAPM06249-E
An unexpected exception occurred.
予期しない例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06250-I
The data was registered successfully in table aa...aa.
aa...aa：テーブル名
テーブルaa...aaへのデータ登録に成功しました。

KAPM06251-E
The data was not registered in table aa...aa.
aa...aa：テーブル名
テーブルaa...aaにデータは登録されませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06252-E
Authentication has failed at aa...aa.
aa...aa：データベース名
aa...aaで認証に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06253-E
Application aa...aa is not supported.
aa...aa：アプリケーション名
アプリケーションaa...aaのデータベースの移行は，サポートされていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06255-I
Processing to initialize database conversion is being performed.
データベース変換のための初期化処理中です。

KAPM06256-E
The specified file could not be created. (file = aa...aa)
aa...aa：ファイル名
指定したファイルを作成できませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06257-I
Data is now being read from the old database. (progress = aa...aa/bb...bb)
aa...aa：変換が完了したテーブル数
bb...bb：変換されるテーブルの総数
古いデータベースからデータを読み出しています。

KAPM06258-I
The database is now being converted. (progress = aa...aa/bb...bb)
aa...aa：変換されたテーブル数
bb...bb：変換されるテーブルの総数
データベースを変換中です。

KAPM06259-E
The file aa...aa does not exist.
aa...aa：ファイル名
ファイルaa...aaがありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06262-I
hcmdssslsetupコマンドを開始しました。
hcmdssslsetupコマンドの開始時に出力されるメッセージです。

KAPM06263-I
hcmdssslsetupコマンドが終了しました。
hcmdssslsetupコマンドの終了時に出力されるメッセージです。

KAPM06264-I
hcmdssslsetupコマンドが成功しました。
hcmdssslsetupコマンドの成功時に出力されるメッセージです。

KAPM06266-E
オプションが不正です。
コマンドに指定したオプションが，正しくないときに出力されるメッセージです。
正しいオプションを指定してください。

KAPM06267-E
sslc.cnfファイルがありません。
sslc.cnfファイルが格納先にないときに出力されるメッセージです。
fileオプションを指定している場合，引数に指定したパスにsslc.cnfファイルがあるかを確認してください。
fileオプションを指定していない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06268-E
sslc.cnfファイルが不正です。
sslc.cnfファイルが不正であるときに出力されるメッセージです。
sslc.cnfファイルの権限または，コマンドを実行したユーザーの権限を確認後，コマンドを再実行してください。
それでも問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06269-E
sslcコマンドの実行に失敗しました。
sslcコマンドの実行に失敗したときに出力されるメッセージです。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06270-I
秘密鍵を作成する処理を開始しました。
秘密鍵を作成する処理の開始時に出力されるメッセージです。

KAPM06271-I
秘密鍵を作成する処理が終了しました。
秘密鍵を作成する処理の終了時に出力されるメッセージです。

KAPM06272-E
秘密鍵を作成する処理に失敗しました。
秘密鍵を作成する処理の失敗時に出力されるメッセージです。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06273-I
自己署名の証明書を作成する処理を開始しました。
自己署名の証明書を作成する処理の開始時に出力されるメッセージです。

KAPM06274-I
自己署名の証明書を作成する処理が終了しました。
自己署名の証明書を作成する処理の終了時に出力されるメッセージです。

KAPM06275-E
自己署名の証明書を作成する処理に失敗しました。
自己署名の証明書を作成する処理の失敗時に出力されるメッセージです。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06276-I
DER形式の自己署名の証明書を作成する処理を開始しました。
DER形式の自己署名の証明書を作成する処理の開始時に，出力されるメッセージです。

KAPM06277-I
DER形式の自己署名の証明書を作成する処理が終了しました。
DER形式の自己署名の証明書を作成する処理の終了時に，出力されるメッセージです。

KAPM06278-E
DER形式の自己署名の証明書を作成する処理に失敗しました。
DER形式の自己署名の証明書を作成する処理の失敗時に，出力されるメッセージです。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06280-E
内部エラーが発生しました。
内部エラーが発生した時に出力されるメッセージです。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06281-I
Processing to create a certificate content file started.
証明書の内容ファイルを作成する処理を開始したときに，出力されるメッセージです。

KAPM06282-I
Processing to create a certificate content file ended.
証明書の内容ファイルを作成する処理が終了したときに，出力されるメッセージです。

KAPM06283-E
Processing to create a certificate content file has failed.
証明書の内容ファイルを作成する処理が失敗したときに，出力されるメッセージです。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06284-E
The sslc command was not found.
sslcコマンドが見つからないときに出力されるメッセージです。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06285-E
File deletion has failed.
hcmdssslsetupコマンドで作成した秘密鍵，自己署名の証明書，DER形式の自己署名の証明書および証明書の内容ファイルの削除に失敗したときに，出力されるメッセージです。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06286-E
The private key was not found.
ファイルを作成したあと，秘密鍵ファイルが格納先に見つからないときに出力されるメッセージです。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06287-E
The self-signed certificate was not found.
ファイルを作成したあと，自己署名の証明書ファイルが格納先に見つからないときに出力されるメッセージです。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06288-E
The DER format self-signed certificate was not found.
ファイルを作成したあと，DER形式の自己署名の証明書ファイルが格納先に見つからないときに出力されるメッセージです。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06289-E
The certificate contents file was not found.
ファイルを作成したあと，証明書の内容ファイルが格納先に見つからないときに出力されるメッセージです。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06290-E
An exception occurred.
例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06303-E
The option(s) specified is insufficient.
オプションの指定が不足しています。
必要なオプションをすべて指定してください。

KAPM06304-E
The option value specified is invalid.
オプションと値の対応づけに誤りがあります。
オプションを指定し，その後ろに必要な値（ユーザー名，パスワードなど）を指定してください。

KAPM06305-E
The option "aa...aa" is not supported.
aa...aa：オプション名
"aa...aa"オプションはサポートしていません。
サポートされていないオプションは指定しないでください。

KAPM06306-E
The option "aa...aa" appears 2 times or more.
aa...aa：オプション名
"aa...aa"オプションが2回以上指定されています。
オプションの指定を確認してください。

KAPM06307-E
The combination of options is invalid.
オプションの組み合わせに誤りがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06308-E
An argument contains a null value.
引数にnullが含まれています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06309-E
An exception occurred.
例外が発生しました。詳細は後続のメッセージKAPM49001-Eを参照してください。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06310-E
The file "aa...aa" could not be read.
aa...aa：ファイル名
aa...aaファイルにアクセスできません。
次のことを確認してください。

ファイルが存在しているか

ファイルが使用中でないか

ファイルの作成ディレクトリは適切か

KAPM06311-E
The input file contains a grammar mistake.
入力ファイルに文法の誤りがあります。
指定した定義ファイルの文法の誤りを訂正してください。

KAPM06312-E
An error occurred when inputting the file.
ファイルの入力時にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06313-E
The specified value is invalid. value = aa...aa
aa...aa：値
指定された値が不正です。
ユーザー設定アプリケーションファイルに指定した値が正しいか確認してください。

KAPM06317-E
I/O of XML has failed.
XMLの入出力は失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06318-E
An error occurred in the SAX parser.
SAXのパーサーでエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06319-I
Processing ended normally.
処理は正常終了しました。

KAPM06321-E
The "bb...bb" file to be used by "aa...aa" does not exist.
aa...aa：コマンド名やクラス名など
bb...bb：存在しないファイル名
aa...aaで使用するファイルbb...bbが存在しません。
ファイルが指定の位置にあることを確認してください。

KAPM06322-E
An SQL exception occurred.
SQLExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06323-I
Execution of the "aa...aa" command ended normally.
aa...aa：コマンド名
aa...aaコマンドの実行は正常終了しました。

KAPM06324-E
An attempt to execute the "aa...aa" command has failed.
aa...aa：コマンド名
aa...aaコマンドの実行に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06325-I
HiRDB was started.
HiRDBが起動されました。

KAPM06326-E
HiRDB was not started.
HiRDBが起動されませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06327-I
HiRDB was stopped.
HiRDBが停止されました。

KAPM06328-E
HiRDB was not stopped.
HiRDBが停止されませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06330-I
aa...aa processing started.
aa...aa：メソッド名
aa...aaの処理を開始しました。

KAPM06331-I
aa...aa processing finished.
aa...aa：メソッド名
aa...aaの処理が終了しました。

KAPM06332-E
The database of the specified product has not been set up.
指定された製品のデータベースはセットアップされていません。
hcmdsdbsetupコマンドを使用して，指定した製品のデータベースをセットアップしてください。

KAPM06333-E
HiRDB cannot be stopped because a Suite product is connected to HiRDB.
HiRDBと接続しているSuite製品が存在するため，HiRDBを停止できません。
HiRDBと接続しているSuite製品を停止してから，再実行してください。

KAPM06334-E
InterBase is not running.
InterBaseが起動していません。
InterBaseServerが起動しているか確認してください。詳細はhcmdsdbconvert[n].logを参照してください。

KAPM06335-E
The DBMS has not started.
HiRDBが起動していません。
DBMSが起動しているか確認してください。詳細はhcmdsdbconvert[n].logを参照してください。

KAPM06336-E
Authentication has failed at InterBase.
InterBaseで認証に失敗しました。
正しいユーザー名またはパスワードを指定してください。詳細はhcmdsdbconvert[n].logを参照してください。

KAPM06337-E
Authentication has failed in the DBMS.
DBMSで認証に失敗しました。
正しいユーザー名またはパスワードを指定してください。詳細はhcmdsdbconvert[n].logを参照してください。

KAPM06338-E
An unexpected exception occurred.
予期しない例外が発生しました。
hcmdsdbconvert[n].logを参照してください。

KAPM06339-E
An unexpected exception occurred.
予期しない例外が発生しました。
hcmdsdbconvert[n].logを参照してください。

KAPM06340-E
Memory is insufficient.
メモリー不足が発生しました。
hcmdsdbinitsetup[n].logを参照してください。

KAPM06341-E
The DBMS environment already exists.
DBMSの環境がすでにあります。
hcmdsdbinitsetup[n].logを参照してください。

KAPM06342-E
Free disk space is insufficient.
空き領域が不足しています。
ディスク容量について，動作環境を確認してください。必要あればディスク領域を空けてください。詳細はhcmdsdbinitsetup[n].logを参照してください。

KAPM06343-E
An error occurred in the system definition entry file.
システム定義入力ファイルでエラーが発生しました。
hcmdsdbinitsetup[n].logを参照してください。

KAPM06344-E
The port is already being used.
すでにポートが使用されています。
hcmdsdbinitsetup[n].logを参照してください。

KAPM06345-E
An unexpected exception occurred.
予期しない例外が発生しました。
hcmdsdbinitsetup[n].logを参照してください。

KAPM06346-E
The file "aa...aa" already exists.
aa...aa：ファイル名
aa...aaファイルはすでにあります。
対象のファイルが"hcmdsdbsetRDArea.ini"の場合は，指定したDBの作成先にすでにDBが作成されている可能性があります。DBの作成先を変更して再セットアップしてください。それ以外の場合は，aa...aaファイルを削除したあと，再セットアップしてください。

KAPM06347-W
The specified file system area "aa...aa" already existed, so it was deleted.
aa...aa：ファイルシステム領域
指定されたファイルシステム領域aa...aaがすでにあるので，aa...aaを削除しました。

KAPM06348-I
The database was created successfully.
データベースの作成に成功しました。

KAPM06349-E
An attempt to create the database has failed.
データベースの作成に失敗しました。

KAPM06350-I
The database was deleted successfully.
データベースの削除に成功しました。

KAPM06351-E
An attempt to delete the database has failed.
データベースの削除に失敗しました。

KAPM06352-E
Directory creation has failed. (directory = aa...aa)
aa...aa：ディレクトリ名
ディレクトリ作成に失敗しました。
DB作成先を見直してください。必要あれば，DB作成先を変更して再セットアップしてください。
問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06353-I
DBのセットアップを再実行します。
DBのセットアップを再実行します。

KAPM06354-E
There are no parameter definition files in the specified directory. Specify a directory that contains a parameter definition file.
hcmdsdbsetupコマンドのprmfileオプションで指定されたディレクトリ内にパラメータ定義ファイル(データベースをセットアップする際に使用するファイル)が見つかりません。
prmfileオプションの引数に，パラメータ定義ファイルが格納されているディレクトリを指定してから再度コマンドを実行してください。

KAPM06355-W
Database unsetup processing failed. (product name = aa...aa)
aa...aa：製品名
hcmdsdbsetupコマンドのtypeオプションで指定した製品のアンセットアップ処理に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06356-W
A database has not been set up for the specified product. (product name = aa...aa)
aa...aa：製品名
hcmdsdbsetupコマンドのtypeオプションで指定した製品のデータベースがセットアップされていません。

KAPM06357-I
データベースのアンセットアップに成功しました。製品名 = aa...aa
aa...aa：製品名
指定した製品名のデータベースをアンセットアップしました。

KAPM06358-I
The initial unsetup processing succeeded.
初期アンセットアップ処理が成功しました。

KAPM06359-W
The initial unsetup processing failed.
初期アンセットアップ処理が失敗しました。

KAPM06360-W
Deletion of the RD area failed. (RD area file = aa...aa)
aa...aa：RDエリアのファイル名
RDエリアの削除に失敗しました。
DB作成先にDBが残っている場合は削除してください。

KAPM06361-I
The method was executed. (method name = aa...aa, return code = bb...bb)
aa...aa：メソッド名
bb...bb：リターンコード
メソッドを実行しました。

KAPM06362-E
Acquisition of the name of a set up product failed.
セットアップした製品名の取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06363-I
The service is stopped.
サービスが停止しています。

KAPM06364-I
The service is running.
サービスが起動しています。

KAPM06365-I
The service is starting.
サービスが起動処理中です。

KAPM06366-I
The service is stopping.
サービスが停止処理中です。

KAPM06367-I
The service is now being resumed.
サービスが再開中です。

KAPM06368-I
The service is now being paused.
サービスが一時停止処理中です。

KAPM06369-I
The service is paused.
サービスが一時停止中です。

KAPM06370-I
The service does not exist.
サービスがありません。

KAPM06371-W
The service is disabled.
サービスが無効です。

KAPM06372-W
Acquisition of the service status failed.
サービスの状態取得に失敗しました。

KAPM06373-W
The service status is currently unknown.
現在のサービス状態が不明です。

KAPM06374-I
Execution of the "aa...aa" command ended successfully. (return code = bb...bb)
aa...aa：コマンド名
bb...bb：コマンドの戻り値
コマンドの実行が正常に終了しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06375-E
Execution of the "aa...aa" command failed. (return code = bb...bb)
aa...aa：コマンド名
bb...bb：コマンドの戻り値
コマンドの実行に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06396-E
"aa...aa":"bb...bb"
aa...aa：コマンド名
bb...bb：メッセージ
デバッグ用メッセージです。

KAPM06398-E
"aa...aa"
aa...aa：例外用メッセージ
デバッグ用メッセージです。

KAPM06399-E
An unexpected exception occurred.
予期しない例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06403-E
An exception occurred.
例外が発生しました。詳細は後続のメッセージKAPM49001-Eを参照してください。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06404-E
The file "aa...aa" could not be read.
aa...aa：ファイル名
aa...aaファイルにアクセスできません。
次のことを確認してください。

ファイルが存在しているか

ファイルが使用中でないか

ファイルの作成ディレクトリは適切か

KAPM06405-I
Processing ended normally.
処理は正常終了しました。

KAPM06407-E
The "bb...bb" file to be used by "aa...aa" does not exist.
aa...aa：コマンド名やクラス名など
bb...bb：存在しないファイル名
aa...aaで使用するファイルbb...bbが存在しません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06408-I
Execution of the "aa...aa" command ended normally.
aa...aa：コマンド名
aa...aaコマンドの実行は正常終了しました。

KAPM06409-E
An attempt to execute the "aa...aa" command has failed.
aa...aa：コマンド名
aa...aaコマンドの実行に失敗しました。

KAPM06410-I
The setup status is "not set up".
セットアップの状態は「未設定」です。

KAPM06411-I
The setup status is "stand-alone".
セットアップの状態は「スタンドアローン」です。

KAPM06412-I
The setup status is "active system".
セットアップの状態は「クラスタ構成の主系ノード」です。

KAPM06413-I
The setup status is "standby system".
セットアップの状態は「クラスタ構成の待機系ノード」です。

KAPM06414-E
The option specification is incorrect.
オプションの指定に誤りがあります。
オプションの指定を見直してください。

KAPM06429-E
An unexpected exception occurred.
予期しない例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06433-E
An exception occurred.
例外が発生しました。詳細は後続のメッセージKAPM49001-Eを参照してください。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06434-I
Processing ended normally.
処理は正常終了しました。

KAPM06436-E
An attempt to execute the "aa...aa" command has failed.
aa...aa：コマンド名
aa...aaコマンドの実行に失敗しました。

KAPM06437-E
The option(s) specified is insufficient.
オプションの指定が誤っています。
オプションの指定を見直してください。

KAPM06438-I
The HiRDB service has started.
HiRDBサービスを開始します。

KAPM06439-I
The HiRDB service has stopped.
HiRDBサービスを停止します。

KAPM06440-I
The HiRDB service has already started.
HiRDBサービスはすでに開始されています。

KAPM06441-I
The HiRDB service has already stopped.
HiRDBサービスはすでに停止されています。

KAPM06442-E
The HiRDB service has not been set up.
HiRDBサービスがセットアップされていません。
DBMSを使用する製品向け：
製品が正しくインストールされているか確認し，必要に応じて対処してください。対処してもエラーが発生する場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。
DBMSを使用しない製品向け(JP1/PFM-MWO)：
製品の動作に影響ありません。

KAPM06443-E
An attempt to start the HiRDB service has failed.
HiRDBサービスの開始に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06444-E
An attempt to stop the HiRDB service has failed.
HiRDBサービスの停止に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06445-E
HiRDB cannot be stopped because a Suite product is connected to HiRDB.
HiRDBと接続しているSuite製品が存在するため，HiRDBを停止できません。
HiRDB と接続しているHitachi Command Suite製品があるため，HiRDB を停止できません。
HiRDB と接続しているHitachi Command Suite製品を停止してから，再実行してください。
再実行しても問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06459-E
An unexpected exception occurred.
予期しない例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06470-I
The hcmdsdbconnectcheck command will now start.
hcmdsdbconnectcheckコマンドを開始しました。

KAPM06471-I
Now checking the HiRDB connection... (number of executions = aa...aa, specified number of executions = bb...bb)
aa...aa：実行回数
bb...bb：指定回数
HiRDBの接続を確認しています。 (実行回数 = aa...aa, 指定回数 = bb...bb)

KAPM06472-I
HiRDB can be connected to.
HiRDBへ接続できます。

KAPM06473-I
The hcmdsdbconnectcheck command will now end.
hcmdsdbconnectcheckコマンドを終了します。

KAPM06474-E
A connection with HiRDB could not be confirmed.
HiRDBとの接続を確認できませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06475-E
The hcmdsdbconnectcheck command could not be executed successfully.
hcmdsdbconnectcheckコマンドを正常に実行できませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06476-E
An option is invalid.
コマンドのオプションが不正です。

KAPM06477-E
The value of hcmds.home could not be acquired.
hcmds.homeの値を取得できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06501-I
The method has started.
メソッドを開始しました。

KAPM06502-I
The method has finished.
メソッドが終了しました。

KAPM06503-E
The option is invalid.
オプションが不正です。
正しいオプションを指定してください。

KAPM06504-E
A specified option is insufficient.
指定するオプションが不足です。
正しいオプションを指定してください。

KAPM06505-E
The value specified in the option is invalid. (option = aa...aa)
aa...aa：オプション名
オプションに指定した値が不正です。
オプションに指定した値を確認してください。

KAPM06506-E
The specified directory cannot be created. (directory = aa...aa)
aa...aa：ディレクトリ名
指定されたディレクトリを作成できませんでした。
ディレクトリに書き込み権限があることを確認してください。

KAPM06507-E
The specified directory already exists as a file. (file = aa...aa)
aa...aa：ファイル名
指定されたディレクトリがファイルとして存在します。
ほかのディレクトリ名を指定してください。

KAPM06508-E
The specified value is invalid. (value = aa...aa)
aa...aa：指定された値
指定された値が不正です。
正しい値を設定してください。

KAPM06509-E
The file aa...aa does not exist.
aa...aa：ファイル名
ファイルaa...aaが存在しません。
ファイルの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06510-E
The directory aa...aa does not exist.
aa...aa：ディレクトリ名
ディレクトリaa...aaが存在しません。
ディレクトリの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06511-E
The file aa...aa already exists.
aa...aa：ファイル名
ファイルaa...aaがすでに存在します。
ファイルを消去するか，またはファイルを別のディレクトリに移動してください。

KAPM06512-E
The directory aa...aa already exists.
aa...aa：ディレクトリ名
ディレクトリaa...aaがすでに存在します。
別のディレクトリを指定してください。

KAPM06513-E
Command aa...aa returned the value bb...bb. The error message is cc...cc.
aa...aa：コマンド名
bb...bb：戻り値
cc...cc：エラーメッセージ
コマンドaa...aaが戻り値bb...bbを返しました。エラーメッセージはcc...ccです。
オプションに指定した値が正しいことを確認してください。正しい場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06514-I
Processing ended normally.
処理が正常終了しました。

KAPM06515-E
An IOException occurred. (details = aa...aa)
aa...aa：例外の詳細
IOExceptionが発生しました。詳細はaa...aaです。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06516-E
An exception occurred. (details = aa...aa)
aa...aa：例外の詳細
例外が発生しました。詳細はaa...aaです。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06517-E
A NullPointerException occurred. (details = aa...aa)
aa...aa：例外の詳細
NullPointerExceptionが発生しました。詳細はaa...aaです。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06518-E
HiRDB has not been installed.
HiRDBがインストールされていません。
HiRDBがインストールされていることを確認してください。HiRDBは，04-00以降のHiCommand製品をインストールすると自動的にインストールされます。

KAPM06519-E
An error occurred while executing the hcmdsdbmode command.
hcmdsdbmodeコマンドの実行中にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06520-E
HiRDB has not started.
HiRDBが開始していません。
HiRDBを起動してください。

KAPM06521-E
The RD area for aa...aa has not been set up.
aa...aa：製品名
aa...aaのRDエリアが設定されていません。
typeオプションに，インストール済みの製品名を設定してください。

KAPM06522-E
There is no RD area in the system.
システムにRDエリアがありません。
Hitachi Command Suite製品がインストールされていることを確認してください。

KAPM06523-I
The hcmdsdbmove command has started.
hcmdsdbmoveコマンドを開始しました。

KAPM06524-I
Initialization for moving the database is being performed.
データベースを移動するための初期化処理中です。

KAPM06525-I
The data for aa...aa will now be moved.
aa...aa：製品名
aa...aaのデータの移動を開始します。

KAPM06526-I
Processing to import data has started.
データのインポート処理を開始しました。

KAPM06527-I
The table definitions of the database are being imported.
データベースのテーブル定義をインポートしています。

KAPM06528-I
The data is being imported.
データをインポートしています。

KAPM06529-I
The database procedures are being imported.
プロシージャをインポートしています。

KAPM06530-I
Processing to import data has ended.
データのインポート処理が終了しました。

KAPM06531-I
Processing to export data has started.
データのエクスポート処理を開始しました。

KAPM06532-I
The table definitions of the database are being exported.
データベースのテーブル定義をエクスポートしています。

KAPM06533-I
The data is being exported.
データをエクスポートしています。

KAPM06534-I
The database procedures are being exported.
プロシージャをエクスポートしています。

KAPM06535-I
Processing to export data has ended.
データのエクスポート処理が終了しました。

KAPM06536-I
The data is being imported. (progress = aa...aa/bb...bb)
aa...aa：処理済のデータ数
bb...bb：処理対象のデータ数
データをインポートしています。

KAPM06537-I
The data is being exported. (progress = aa...aa/bb...bb)
aa...aa：処理済のデータ数
bb...bb：処理対象のデータ数
データをエクスポートしています。

KAPM06540-I
The view is being imported.
ビューをインポートしています。

KAPM06541-I
The view is being exported.
ビューをエクスポートしています。

KAPM06542-E
The data to be imported to aa...aa is not in the directory in the datapath option.
aa...aa：インポートするデータが見つからない製品名
hcmdsdbmoveコマンドでimportオプションを指定した際，メッセージ中に表示された製品のインポートデータが，datapathオプションに指定したディレクトリにありません。
インポートするデータがdatapathオプションで指定したディレクトリに存在することを確認してください。複数製品のインポートデータが異なるディレクトリに存在する場合は，typeオプションを指定し，一つの製品ごとに順次データをインポートしてください。

KAPM06543-I
The database was exported successfully.
データベースのエクスポートに成功しました。

KAPM06544-E
An attempt to export the database has failed.
データベースのエクスポートに失敗しました。
コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06545-I
The database was imported successfully.
データベースのインポートに成功しました。

KAPM06546-E
An attempt to import the database has failed.
データベースのインポートに失敗しました。
コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06548-E
An attempt to delete a table definition from the database failed.
データベースからテーブル定義の削除に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06549-E
An attempt to defragment the database failed.
データベースの再編成に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06570-E
An option is invalid.
指定されたオプションの形式が不正な場合に表示します。
正しいオプションを指定し，再実行してください。

KAPM06571-E
The specified options are insufficient.
必要なオプションが指定されていない，または不要なオプションが指定されている場合に表示します。
正しいオプションを指定し，再実行してください。

KAPM06572-E
The specified option value is invalid.
オプションの指定値が不正な場合に表示します。
正しいオプションの値を指定し，再実行してください。

KAPM06573-E
The specified directory name already exists as a file name. (file name = aa...aa)
aa...aa：ファイル名
コマンドオプションに指定したディレクトリ名が，すでにファイルとして存在する場合に表示します。
正しいオプションの値を指定し，再実行してください。

KAPM06574-E
The directory name exceeds aa...aacharacters.
aa...aa：ディレクトリ名の文字数
オプションに指定したディレクトリ名の文字数が，最大値を超えている場合に表示します。
正しいオプションの値を指定し，再実行してください。

KAPM06575-E
The same value cannot be specified for the databasepath and exportpath parameters.
databasepathとexportpathのパラメーターに同じ文字列を指定した場合に表示します。
異なるディレクトリ名を指定して，再実行してください。

KAPM06576-E
An attempt to acquire the key name has failed.
クラスタ設定ファイルに，必要なプロパティが設定されていない場合に表示します。
クラスタ設定ファイルの内容を確認してください。

KAPM06577-E
An attempt to acquire a value has failed.
クラスタ設定ファイルに，値が正しく設定されていない場合に表示します。
クラスタ設定ファイルに正しい値を設定してください。

KAPM06578-E
The cluster settings file was not found.
confディレクトリにクラスタ設定ファイルがない場合に表示します。
cluster.confファイルがconfディレクトリにあることを確認してください。

KAPM06579-E
The value of hcmds.home cannot be acquired.
システムプロパティにhcmds.homeが設定されていない場合に表示します。
システムプロパティにhcmds.homeが設定されていることを確認してください。

KAPM06580-E
An attempt to clear a DBMS environment variable has failed.
DBMSクライアント環境変数の削除に失敗した場合に表示します。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06581-E
The DBMS has not stopped.
コマンドの実行時にDBMSが停止していない場合に表示します。
コマンドを実行する前に，DBMSのサービスを停止してください。

KAPM06582-E
An attempt to load the file has failed. (file = aa...aa)
aa...aa：ファイル名
ファイルの読み込みに失敗した場合に表示します。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06583-E
An attempt to write to the file has failed. (file = aa...aa)
aa...aa：ファイル名
ファイルの書き込みに失敗した場合に表示します。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06584-I
Processing to export data was successful.
データのエクスポートに成功した場合に表示します。

KAPM06585-I
Re-creation of the database was successful.
データベースの再作成に成功した場合に表示します。

KAPM06586-I
Processing to import data was successful.
データのインポートに成功した場合に表示します。

KAPM06587-E
An attempt to export data has failed.
データのエクスポートに失敗した場合に表示します。
失敗の要因を取り除いてから，再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06588-E
An attempt to re-create the database has failed.
データベースの再作成に失敗した場合に表示します。
失敗の要因を取り除いてから，再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06589-E
An attempt to import data has failed.
データのインポートに失敗した場合に表示します。
失敗の要因を取り除いてから，再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06590-I
Processing ended normally.
コマンド実行が正常終了した場合に表示します。

KAPM06591-E
The data to be imported was not found in the specified directory.
指定されたディレクトリ内にインポートするデータがない場合に表示します。
データをエクスポートしたディレクトリを指定して，コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06592-E
The data to be imported to aa...aa is not in the directory specified in the exportpath option.
aa...aa：インポートするデータが見つからない製品名。
メッセージ中に表示された製品のインポートデータが，exportpathオプションに指定したディレクトリにありません。
インポートするデータがexportpathオプションで指定したディレクトリに存在することを確認してください。

KAPM06600-I
Entered parameter: aa...aa
aa...aa：ユーザーが入力したパラメーター
ユーザーが入力したパラメーターを表示します。

KAPM06601-I
User ID = aa...aa, application = bb...bb, permissions = cc...cc
aa...aa：対象ユーザーのユーザーID
bb...bb：対象のアプリケーション
cc...cc：対象ユーザーに設定された権限
ユーザーaa...aaに設定されているDevice Managerの権限を，アプリケーションbb...bbの権限cc...ccに変換して設定しました。

KAPM06602-E
A specified parameter is invalid.
引数が不正です。
指定したパラメーターを確認してください。

KAPM06603-E
An attempt to read the file has failed. (file = aa...aa)
aa...aa：ファイルの絶対パス
ファイルの読み込みに失敗しました。
aa...aaで指定されるパスにファイルがあることを確認してください。

KAPM06604-E
The database has not started.
データベースが起動していません。
データベースが起動していることを確認してください。

KAPM06605-E
An attempt to communicate with the server or database has failed.
サーバまたはデータベースとの通信に失敗しました。
HBase Storage Mgmt Common ServiceもしくはHBase Storage Mgmt Web Service，またはデータベースが起動していることを確認してください。

KAPM06606-E
An error has occurred.
障害が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06609-I
The command ended normally.
コマンドが正常終了しました。

KAPM06610-E
An option specification is invalid.
オプションの指定が不正です。
メッセージに従い，正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

KAPM06611-E
An attempt to load the hsso.conf file has failed.
hsso.confファイルの読み込みに失敗しました。
hsso.confのホストが正しく設定されているか確認してください。

KAPM06612-E
Authentication has failed.
認証に失敗しました。
ユーザー名とパスワードが正しいことを確認してください。
問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06613-W
Authentication data was not found in the repository.
リポジトリーに認証データが登録されていません。

KAPM06614-E
An attempt to communicate with SSO Server has failed.
SSOサーバとの通信に失敗しました。
次の対処をしてください。
分散環境：

プライマリサーバからコマンドを実行した場合，プライマリサーバのSingle Sign On serverが起動しているか確認してください。

セカンダリサーバからコマンドを実行した場合，プライマリサーバのSingle Sign On serverが起動しているか確認してください。起動していないときは，Single Sign On serverを起動させてから，セカンダリ側のSingle Sign On serverを再起動してください。起動しているときは，セカンダリサーバのSingle Sign On serverが起動しているか確認してください。

単一構成：

Single Sign On serverが起動しているか確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06640-E
A fatal error occurred during processing.
処理中に致命的なエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06641-E
An internal error occurred.
内部エラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06642-E
An error occurred during file input.
ファイルの入力中にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06643-E
An attempt to acquire file information has failed.
ファイル情報の取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06644-E
An option is invalid. Code=[aa...aa], Data=[bb...bb]
aa...aa：発生箇所を示すコード
bb...bb：発生したオプションや値
オプションの指定に誤りがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06645-I
hcmdsdbpath [aa...aa]{,[bb...bb],......[.....]}
aa...aa：コマンドライン引数
bb...bb：コマンドライン引数
コマンドに指定されたオプションを表示します。

KAPM06654-E
The specified backup directory is invalid. Path=[aa...aa], Code=[bb...bb]
aa...aa：バックアップディレクトリのパス
bb...bb：発生箇所を示すコード
backupsdirオプションに指定したバックアップディレクトリの指定に誤りがあります。
backupsdirオプションには，hcmdsbackupsコマンドで出力先に指定したディレクトリを指定してください。

KAPM06659-E
aa...aa
aa...aa：例外オブジェクト名と発生した原因，または例外オブジェクトのバックトレース
KAPMxxxxx-Eの詳細情報です。発生した例外オブジェクトとそのバックトレースを表します。
直前のメッセージKAPMxxxxx-Eを参照してください。

KAPM06665-I
The DBMS has started.
DBMSが起動されました。

KAPM06666-I
The DBMS has stopped.
DBMSが停止されました。

KAPM06667-I
aa...aa processing has started.
aa...aa：処理名
処理を開始しました。

KAPM06668-I
aa...aa processing has finished.
aa...aa：処理名
処理が終了しました。

KAPM06669-E
An argument contains a null value.
引数に"null"が含まれています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06670-E
An exception occurred.
例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06671-E
The specified value is invalid. (value = aa...aa)
aa...aa：値
指定した値が誤っています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06672-E
Execution of the command aa...aa has failed.
aa...aa：コマンド名
コマンド実行に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06673-E
The DBMS did not start.
DBMSは起動されませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06674-E
The DBMS did not stop.
DBMSが停止されませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06675-I
The DBMS has not been set up
DBMSがセットアップされていません。

KAPM06676-I
The database of the specified product has not been set up.
指定した製品のデータベースはセットアップされていません。

KAPM06679-E
The value of hcmds.home cannot be acquired.
"hcmds.home"の値が取得できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06683-E
"aa...aa":"bb...bb"
aa...aa：コマンド名
bb...bb：メッセージ
デバッグ用メッセージです。

KAPM06689-E
Processing has terminated abnormally. (processing name = aa...aa)
aa...aa：処理名
処理は異常終了しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06690-E
The file hcmdsdbsetRDArea.ini does not exist.
hcmdsdbsetRDArea.iniファイルがありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06691-E
An error occurred during file I/O processing.
ファイルの入出力処理でエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06692-W
Execution of the command aa...aa has failed.
aa...aa：コマンド名
コマンド実行に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06700-I
The hcmdsscmquery command started.
hcmdsscmqueryコマンドを開始しました。

KAPM06701-I
The hcmdsscmquery command ended successfully.
hcmdsscmqueryコマンドが成功しました。

KAPM06702-E
The hcmdsscmquery command failed.
hcmdsscmqueryコマンドが失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06703-I
The aa...aa function started.
aa...aa：関数名
関数を開始しました

KAPM06704-I
The aa...aa function ended.
aa...aa：関数名
関数が終了しました。

KAPM06705-E
Acquisition of the installation path failed.
インストールパスの取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06706-E
One or more options are invalid.
オプションの指定に誤りがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06707-E
Allocation of memory to store the log file path failed.
ログファイルパスを格納するメモリ確保に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06708-E
Log initialization failed.
ログの初期化に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06709-E
An internal error occurred.
内部エラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06710-I
The service is stopped.
サービスが停止しています。

KAPM06711-I
The service is running.
サービスが起動しています。

KAPM06712-I
The service is starting.
サービスが起動処理中です。

KAPM06713-I
The service is stopping.
サービスが停止処理中です。

KAPM06714-I
The service is now being resumed.
サービスが再開中です。

KAPM06715-I
The service is now being paused.
サービスが一時停止処理中です。

KAPM06716-I
The service is paused.
サービスが一時停止中です。

KAPM06717-I
The service does not exist.
サービスがありません。

KAPM06718-I
The service is disabled.
サービスが無効です。

KAPM06719-E
The service status is currently unknown.
現在のサービス状態が不明です。

KAPM06720-E
A fatal error occurred.
致命的なエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06721-I
The hcmdsscmquery command ended.
hcmdsscmqueryコマンドが終了しました。

KAPM06722-E
An error occurred in the Win32 API.. (API name = aa...aa, error code = bb...bb)
aa...aa：API名
bb...bb：エラーコード
WIN32APIでエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06723-I
The service name is aa...aa.
aa...aa：サービス名
処理中のサービス名です。

KAPM06753-E
A property value in the installation information file is invalid. (aa...aa)
aa...aa：プロパティ名
インストール情報ファイルのプロパティ値が不正です。
インストール情報ファイルの内容を確認してください。

KAPM06760-I
A method has started.
メソッドが開始しました。

KAPM06761-I
A method has finished.
メソッドが終了しました。

KAPM06762-I
The hcmdsssltool command has started.
hcmdsssltoolコマンドが開始されました。

KAPM06763-I
The hcmdsssltool command has ended.
hcmdsssltoolコマンドが終了しました。

KAPM06764-I
The hcmdsssltool command ended successfully.
hcmdsssltoolコマンドが成功しました。

KAPM06765-E
An option is invalid.
オプションが不正です。
オプションを確認してください。

KAPM06766-E
Creation of a private key failed.
秘密鍵の作成に失敗しました。
ファイル出力先，指定する識別名を確認してから，コマンドを再実行してください。
問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06767-E
Creation of a self-signed certificate failed.
自己署名証明書の作成に失敗しました。
ファイル出力先，指定する識別名を確認してから，コマンドを再実行してください。
問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06768-E
Creation of a CSR failed.
CSRの作成に失敗しました。
ファイル出力先，指定する識別名を確認してから，コマンドを再実行してください。
問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06769-E
Creation of a certificate content file failed.
証明書の内容ファイルの作成に失敗しました。
ファイル出力先，指定する識別名を確認してから，コマンドを再実行してください。
問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06770-E
An internal error occurred.
内部エラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06771-W
Failed to delete a key store.
キーストアの削除に失敗しました。

KAPM06772-E
No value has been specified for an option.
オプションの値が指定されていません。
オプションを確認してください。

KAPM06773-E
A fatal error occurred.
致命的なエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06774-E
The hcmds.home value cannot be acquired.
hcmds.homeの値が取得できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06775-E
Analysis of binary data failed.(position = aa...aa,part = bb...bb)
aa...aa：位置
bb...bb：部分
バイナリデータの解析に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06776-E
The keytool command failed.
keytoolコマンドが失敗しました。
出力されている下記のメッセージの内容に応じて対処してください。

KAPM06766-E

KAPM06767-E

KAPM06768-E

KAPM06769-E

KAPM06777-I
The keytool command has ended.(Return code = aa...aa)
aa...aa：リターンコード
keytoolコマンドが終了しました。

KAPM06780-I
Enter Server Name [default=aa...aa]:
aa...aa：ホスト名
Server Nameを入力してください。

KAPM06781-I
Enter Organizational Unit:
Organizational Unitを入力してください。

KAPM06782-I
Enter Organization Name [default=aa...aa]:
aa...aa：ホスト名
Organization Nameを入力してください。

KAPM06783-I
Enter your City or Locality:
your City or Localityを入力してください。

KAPM06784-I
Enter your State or Province:
your State or Provinceを入力してください。

KAPM06785-I
Enter your two-character country-code:
your two-character country-codeを入力してください。

KAPM06786-I
Is aa...aa correct? (y/n) [default=n]:
aa...aa：識別名
識別名を確認します。

KAPM06787-E
Creation of a distinguished name failed.
識別名の作成が失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06790-E
An IllegalArgumentException occurred.
IllegalArgumentExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06791-E
An IOException occurred.
IOExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06792-E
A HBaseDeleteFileException occurred.
HBaseDeleteFileExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06793-E
An exception occurred.
exceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06794-E
A KeyStoreException occurred.
KeyStoreExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06795-E
A CertificateException occurred.
CertificateExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06796-E
An UnrecoverableKeyException occurred.
UnrecoverableKeyExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06797-E
A NoSuchAlgorithmException occurred.
NoSuchAlgorithmExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06799-I
aa...aa
aa...aa：デバック用情報
デバック用情報です。

KAPM06900-I
Processing to start the service has started.
サービスの起動を開始した場合に表示します。

KAPM06901-I
The service was started successfully.
サービスの起動に成功した場合に表示します。ただし，05-70より前のHiCommand製品のサービスの一部は，起動処理の対象外であるため，停止している可能性があります。必要に応じて手動で起動してください。

KAPM06902-I
Processing to stop the service has started.
サービスの停止を開始した場合に表示します。

KAPM06903-I
The service was stopped successfully.
サービスの停止に成功した場合に表示します。

KAPM06904-I
Processing to start the DBMS has started.
データベースの起動を開始した場合に表示します。

KAPM06905-I
The DBMS was started successfully.
データベースの起動に成功した場合に表示します。

KAPM06906-I
Processing to stop the DBMS has started.
データベースの停止を開始した場合に表示します。

KAPM06907-I
The DBMS was stopped successfully.
データベースの停止に成功した場合に表示します。

KAPM06908-E
An attempt to start the service has failed.
サービスの起動に失敗した場合に表示します。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06909-E
An attempt to stop the service has failed.
サービスの停止に失敗した場合に表示します。
DBMSと接続しているSuite製品を停止してから，再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06910-E
An attempt to start the DBMS has failed.
データベースの起動に失敗した場合に表示します。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06911-E
An attempt to stop the DBMS has failed.
データベースの停止に失敗した場合に表示します。
DBMSと接続しているSuite製品を停止してから，再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06912-E
An attempt to start the service or the DBMS has failed.
サービスまたはデータベースの起動に失敗した場合に表示します。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06913-E
An attempt to stop the service or the DBMS has failed.
サービスまたはデータベースの停止に失敗した場合に表示します。
DBMSと接続しているSuite製品を停止してから，再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06914-E
The database has not been initialized.
データベースが初期化されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06915-E
An attempt to release the connection of the connection pool has failed.
コネクションプールのコネクションの解放に失敗した場合に表示します。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06920-W
Log initialization failed.
ログの初期化に失敗しました。
頻繁に発生する場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06921-E
A memory allocation error occurred.
メモリー確保エラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06922-E
The aa...aa command will stop because setting an environment variable failed. (details = bb...bb)
aa...aa：コマンド名
bb...bb：詳細
環境変数の設定に失敗したため，コマンドの実行を中断します。
コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06923-E
The aa...aa command will stop because internal processing failed. (details = bb...bb)
aa...aa：コマンド名
bb...bb：詳細
内部処理に失敗したため，コマンドの実行を中断します。
コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06924-E
An error occurred in an internal function. (function = aa...aa, error code = bb...bb)
aa...aa：関数
bb...bb：エラーコード
内部関数でエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06925-E
A system environment variable is invalid.
システム環境変数が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06926-E
The aa...aa command will stop because setting an environment variable failed. (details = bb...bb)
aa...aa：コマンド名
bb...bb：詳細
環境変数の設定に失敗したため，コマンドの実行を中断します。
コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM06927-E
The aa...aa command will stop because internal processing failed. (details = bb...bb)
aa...aa：コマンド名
bb...bb：詳細
内部処理に失敗したため，コマンドの実行を中断します。
コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07000-W
現在のJavascriptを最新版にアップデートしてください。
現在のJavaScriptを最新版にアップデートしてください。

KAPM07001-E
指定したユーザは管理者画面への権限を保持していないためログインできません。
指定したユーザーは管理者画面への権限を保持していないためログインできません。
Hitachi Command Suite共通コンポーネントのAdministrator権限を持っているユーザーでログインしてください。

KAPM07002-E
アプリケーションがHSSO Serverに登録されていません。
アプリケーションがHSSO Serverに登録されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07003-E
ユーザID，またはパスワードが正しくはありません。
ユーザーID，またはパスワードが正しくはありません。
ログインできるユーザーIDまたはパスワードを入力してください。

KAPM07004-E
実行するユーザはメソッドの実行権限を持っていません。
実行するユーザーはメソッドの実行権限を持っていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07005-E
指定したユーザは存在しません。
指定したユーザーは存在しません。
ユーザー情報を確認してください。

KAPM07006-E
指定したユーザは既に存在しています。
指定したユーザーはすでに存在しています。
指定したユーザー名以外の値を入力してください。

KAPM07007-E
このユーザは既に削除されています。
このユーザーはすでに削除されています。
ユーザー情報を確認してください。

KAPM07008-E
処理中に障害が発生しました。
処理中に障害が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07009-E
処理中に通信障害が発生しました。
処理中に通信障害が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07010-E
引数にnullが指定されています。
引数にnullが指定されています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07011-E
処理中に致命的エラーが発生しました。
処理中に致命的なエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07012-E
指定したグループは存在しません。
指定したグループは存在しません。
グループ情報を確認してください。

KAPM07013-E
ユーザ情報の登録処理中に障害が発生したため，登録できませんでした。
ユーザー情報の登録処理中に障害が発生したため，登録できませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07014-E
ユーザ情報の更新処理中に障害が発生したため，更新されませんでした。
ユーザー情報の更新処理中に障害が発生したため，更新されませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07015-E
ユーザ情報の削除処理中に障害が発生したため，削除されませんでした。
ユーザー情報の削除処理中に障害が発生したため，削除されませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07016-E
パスワードの変更処理中に障害が発生したため，変更できませんでした。
パスワードの変更処理中に障害が発生したため，変更できませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07017-E
ユーザ情報の取得中に障害が発生しました。
ユーザー情報の取得中に障害が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07018-E
グループ情報の取得中に障害が発生しました。
グループ情報の取得中に障害が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07019-I
ユーザ情報の削除に成功しました。
ユーザー情報の削除に成功しました。

KAPM07020-I
ユーザID aa...aa を削除します。
実行するとこのユーザではログインできなくなりますがよろしいですか？
aa...aa：ユーザーID
ユーザーID aa...aa を削除します。
実行するとこのユーザーではログインできなくなりますがよろしいですか？

KAPM07021-E
HiCommandアプリケーション情報の取得中に障害が発生しました。
Hitachi Command Suiteアプリケーション情報の取得中に障害が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07022-E
HiCommandアプリケーション情報の更新処理中に障害が発生したため，更新されませんでした。
Hitachi Command Suiteアプリケーション情報の更新処理中に障害が発生したため，更新されませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07023-I
HiCommandアプリケーション情報を更新します。
Hitachi Command Suiteアプリケーション情報を更新します。

KAPM07024-E
ユーザアプリケーション情報の取得中に障害が発生しました。
ユーザーアプリケーション情報の取得中に障害が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07025-E
ユーザアプリケーション情報の更新処理中に障害が発生したため，更新されませんでした。
ユーザーアプリケーション情報の更新処理中に障害が発生したため，更新されませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07026-I
ユーザアプリケーション情報を更新します。
ユーザーアプリケーション情報を更新します。

KAPM07027-W
指定したユーザアプリケーション名は既に存在します。アプリケーション名 = aa...aa
aa...aa：アプリケーション名
指定したユーザーアプリケーション名はすでに存在します。
指定したアプリケーション名以外の値を入力してください。

KAPM07028-E
入力項目：aa...aa
この入力項目は必須です。値を入力してください。
aa...aa：入力項目
この入力項目は必須です。値を入力してください。
値を入力してください。

KAPM07029-E
入力項目：aa...aa
この入力項目に使用不可能な文字が含まれています。
aa...aa：入力項目
この入力項目に使用できない文字が含まれています。
使用できる文字を使用してください。

KAPM07030-E
入力項目：aa...aa
この入力項目の文字数が最大文字数を超えています。
aa...aa：入力項目
この入力項目の文字数が最大文字数を超えています。
最大文字数以内の文字列を入力してください。

KAPM07031-E
パスワードと一致していません。
パスワードと一致していません。
パスワードとパスワードの確認の値を一致させてください。

KAPM07032-E
入力項目：aa...aa
この入力項目には4文字以上255文字以下の文字列を入力してください。
aa...aa：入力項目
この入力項目には4文字以上255文字以下の文字列を入力してください。

KAPM07033-W
指定されたURLはクラスで存在していません。URL = aa...aa
aa...aa：URL
指定されたURLはクラスで存在していません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07034-E
IllegalDataExceptionが発生しました。詳細 = aa...aa
aa...aa：詳細
IllegalDataExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07035-E
指定されたURLは形式が不正です。URL = "aa...aa"
aa...aa：URL
指定されたURLは形式が不正です。
入力したURLを確認し値を再入力してください。

KAPM07036-I
パスワードを変更します。よろしいですか？
パスワードを変更します。よろしいですか？

KAPM07037-I
パスワードを変更します。よろしいですか？
パスワード変更後は，再ログインが必要です。
パスワードを変更します。よろしいですか？
パスワード変更後は，再ログインが必要です。

KAPM07038-E
入力項目：aa...aa
この入力項目には同じ値は指定できません。
aa...aa：入力項目
この入力項目には同じ値は指定できません。
入力項目にほかの値を入力してください。

KAPM07230-I
The user was registered successfully. (operator = aa...aa, user ID = bb...bb, function = cc...cc)
ユーザーが正常に登録されたことを示す監査ログです。

KAPM07231-I
The user was deleted successfully. (operator = aa...aa, user ID = bb...bb, function = cc...cc)
ユーザーが正常に削除されたことを示す監査ログです。

KAPM07232-I
The password was changed successfully. (operator = aa...aa, user ID = bb...bb, function = cc...cc)
パスワードが正常に変更されたことを示す監査ログです。

KAPM07233-I
The user information was modified successfully. (operator = aa...aa, user ID = bb...bb, function = cc...cc)
ユーザー情報が正常に更新されたことを示す監査ログです。

KAPM07235-I
The user was locked successfully. (operator = aa...aa, user ID = bb...bb, function = cc...cc)
aa...aa：操作者名
bb...bb：処理したユーザーID
cc...cc：機能名
ユーザーが正常にロックされたことを示す監査ログです。

KAPM07236-I
The user was unlocked successfully. (operator = aa...aa, user ID = bb...bb, function = cc...cc)
aa...aa：操作者名
bb...bb：処理したユーザーID
cc...cc：機能名
ユーザーが正常にアンロックされたことを示す監査ログです。

KAPM07237-E
The specified password does not satisfy the entry conditions. (operator = aa...aa, user ID = bb...bb, function = cc...cc)
aa...aa：操作者名
bb...bb：処理したユーザーID
cc...cc：機能名
入力条件に合わないパスワードが指定されていることを示す監査ログです。

KAPM07238-E
The specified e-mail is too long. (operator = aa...aa, user ID = bb...bb, function = cc...cc)
aa...aa：操作者名
bb...bb：処理したユーザーID
cc...cc：機能名
指定されたEメールアドレスが長過ぎることを示す監査ログです。

KAPM07239-E
The old password is incorrect. (operator = aa...aa, user ID = bb...bb, function = cc...cc)
aa...aa：操作者名
bb...bb：処理したユーザーID
cc...cc：機能名
パスワード変更時に指定した古いパスワードが正しくないことを示す監査ログです。

KAPM07240-E
An attempt to execute the aa...aaoperation has failed. (operator = bb...bb, user ID = cc...cc, function = dd...dd)
aa...aa：操作名
bb...bb：操作者名
cc...cc：処理したユーザーID
dd...dd：機能名
aa...aa操作が失敗したことを示す監査ログです。

KAPM07241-I
A user was registered successfully. (user ID = aa...aa)
aa...aa：ユーザーID
ユーザーが正常に登録されたことを示す監査ログです。

KAPM07242-E
Registration of a user has failed. (user ID = aa...aa)
aa...aa：ユーザーID
ユーザーの登録に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM07243-I
The user information was updated successfully. (user ID = aa...aa)
aa...aa：ユーザーID
ユーザー情報が正常に更新されたことを示す監査ログです。

KAPM07244-E
An attempt to update the user information has failed. (user ID = aa...aa)
aa...aa：ユーザーID
ユーザー情報の更新に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM07245-I
A user was deleted successfully. (user ID = aa...aa)
aa...aa：ユーザーID
ユーザーが正常に削除されたことを示す監査ログです。

KAPM07246-E
Deletion of a user has failed. (user ID = aa...aa)
aa...aa：ユーザーID
ユーザーの削除に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM07247-I
The authorization group was added successfully. (operator = aa...aa, distinguished name = bb...bb, function = cc...cc)
aa...aa：操作者名
bb...bb：識別名
cc...cc：機能名
認可グループが正常に追加されたことを示す監査ログです。

KAPM07248-E
An attempt to execute the aa...aaoperation has failed. (operator = bb...bb, distinguished name = cc...cc, function = dd...dd)
aa...aa：操作名
bb...bb：操作者名
cc...cc：識別名
dd...dd：機能名
aa...aa操作が失敗したことを示す監査ログです。

KAPM07249-I
The authorization group was deleted successfully. (operator = aa...aa, distinguished name = bb...bb, function = cc...cc)
aa...aa：操作者名
bb...bb：識別名
cc...cc：機能名
認可グループが正常に削除されたことを示す監査ログです。

KAPM07250-I
The permissions were changed successfully. (operator = aa...aa, distinguished name = bb...bb, permissions = cc...cc)
aa...aa：操作者名
bb...bb：識別名
cc...cc：変更後の権限
権限情報が正常に更新されたことを示す監査ログです。

KAPM07251-I
The authorization group was registered successfully. (distinguished name = aa...aa)
aa...aa：識別名
認可グループが正常に登録されたことを示す監査ログです。

KAPM07252-E
An attempt to register the authorization group has failed. (distinguished name = aa...aa)
aa...aa：識別名
認可グループの登録に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM07253-I
The authorization group was deleted successfully. (distinguished name = aa...aa)
aa...aa：識別名
認可グループが正常に削除されたことを示す監査ログです。

KAPM07254-E
An attempt to delete the authorization group has failed. (distinguished name = aa...aa)
aa...aa：識別名
認可グループの削除に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM07255-I
The authorization group's permissions were changed successfully. (distinguished name = aa...aa)
aa...aa：識別名
認可グループの権限が正常に更新されたことを示す監査ログです。

KAPM07256-E
An attempt to change the authorization group's permissions has failed. (distinguished name = aa...aa)
aa...aa：識別名
認可グループの権限更新に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM07257-I
The resource group was successfully registered. (resource group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)
aa...aa：リソースグループ名
bb...bb：装置種別
cc...cc：装置製番
リソースグループが正常に登録されたことを示す監査ログです。

KAPM07258-E
Registration of the resource group failed. (resource group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)
aa...aa：リソースグループ名
bb...bb：装置種別
cc...cc：装置製番
リソースグループの登録に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM07259-I
The resource group was successfully deleted. (resource group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)
aa...aa：リソースグループ名
bb...bb：装置種別
cc...cc：装置製番
リソースグループが正常に削除されたことを示す監査ログです。

KAPM07260-E
Deletion of the resource group failed. (resource group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)
aa...aa：リソースグループ名
bb...bb：装置種別
cc...cc：装置製番
リソースグループの削除に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM07261-I
The resource group was successfully updated. (resource group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)
aa...aa：リソースグループ名
bb...bb：装置種別
cc...cc：装置製番
リソースグループが正常に更新されたことを示す監査ログです。

KAPM07262-E
Updating of the resource group failed. (resource group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)
aa...aa：リソースグループ名
bb...bb：装置種別
cc...cc：装置製番
リソースグループの更新に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM07263-I
The user group was successfully registered. (resource group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)
aa...aa：ユーザーグループ名
bb...bb：装置種別
cc...cc：装置製番
ユーザーグループが登録に追加されたことを示す監査ログです。

KAPM07264-E
Registration of the user group failed. (user group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)
aa...aa：ユーザーグループ名
bb...bb：装置種別
cc...cc：装置製番
ユーザーグループの登録に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM07265-I
The user group was successfully deleted. (user group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)
aa...aa：ユーザーグループ名
bb...bb：装置種別
cc...cc：装置製番
ユーザーグループが正常に削除されたことを示す監査ログです。

KAPM07266-E
Deletion of the user group failed. (user group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)
aa...aa：ユーザーグループ名
bb...bb：装置種別
cc...cc：装置製番
ユーザーグループの削除に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM07267-I
The user group was successfully updated. (user group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)
aa...aa：ユーザーグループ名
bb...bb：装置種別
cc...cc：装置製番
ユーザーグループが正常に更新されたことを示す監査ログです。

KAPM07268-E
Updating of the user group failed. (user group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)
aa...aa：ユーザーグループ名
bb...bb：装置種別
cc...cc：装置製番
ユーザーグループの更新に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM07269-I
The role was successfully registered. (role name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)
aa...aa：ロール名
bb...bb：装置種別
cc...cc：装置製番
ロールが正常に登録されたことを示す監査ログです。

KAPM07270-E
Registration of the role failed. (role name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)
aa...aa：ロール名
bb...bb：装置種別
cc...cc：装置製番
ロールの登録に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM07271-I
The role was successfully deleted. (role name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)
aa...aa：ロール名
bb...bb：装置種別
cc...cc：装置製番
ロールが正常に削除されたことを示す監査ログです。

KAPM07272-E
Deletion of the role failed. (role name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)
aa...aa：ロール名
bb...bb：装置種別
cc...cc：装置製番
ロールの削除に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM07273-I
The role was successfully updated. (role name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)
aa...aa：ロール名
bb...bb：装置種別
cc...cc：装置製番
ロールが正常に更新されたことを示す監査ログです。

KAPM07274-E
Updating of the role failed. (role name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)
aa...aa：ロール名
bb...bb：装置種別
cc...cc：装置製番
ロールの更新に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM07275-I
The user account was successfully assigned to the user group. (user group name = aa...aa, user ID = bb...bb)
aa...aa：ユーザーグループ名
bb...bb：ユーザーID
ユーザーグループにユーザーアカウントを割り当てる処理が成功したことを示す監査ログです。

KAPM07276-E
The user account failed to be assigned to the user group. (user group name = aa...aa, user ID = bb...bb)
aa...aa：ユーザーグループ名
bb...bb：ユーザーID
ユーザーグループにユーザーアカウントを割り当てる処理が失敗したことを示す監査ログです。

KAPM07277-I
The permission was successfully assigned to the role. (role name = aa...aa, permission name = bb...bb)
aa...aa：ロール名
bb...bb：パーミッション名
ロールにパーミッションを割り当てる処理が成功したことを示す監査ログです。

KAPM07278-E
The permission failed to be assigned to the role. (role name = aa...aa, permission name = bb...bb)
aa...aa：ロール名
bb...bb：パーミッション名
ロールにパーミッションを割り当てる処理が失敗したことを示す監査ログです。

KAPM07279-I
Assignment processing was successful for a user group and an external authentication group, a resource group, and a role. (user group name and external authentication group name = aa...aa, resource group name = bb...bb, role name = cc...cc)
aa...aa：ユーザーグループ名および外部認証グループ名
bb...bb：リソースグループ名
cc...cc：ロール名
次の項目の割り当て処理に成功したことを示す監査ログです。

ユーザーグループおよび外部認証グループ

リソースグループ

ロール

KAPM07280-E
Assignment processing failed for a user group and an external authentication group, a resource group, and a role. (user group name and external authentication group name = aa...aa, resource group name = bb...bb, role name = cc...cc)
aa...aa：ユーザーグループ名および外部認証グループ名
bb...bb：リソースグループ名
cc...cc：ロール名
次の項目の割り当て処理に失敗したことを示す監査ログです。

ユーザーグループおよび外部認証グループ

リソースグループ

ロール

KAPM07300-I
The hcmdshpsimcert command has started.
hcmdshpsimcertコマンドを開始しました。

KAPM07301-I
The hcmdshpsimcert command has terminated.
hcmdshpsimcertコマンドが終了しました。

KAPM07302-I
The hcmdshpsimcert command was successful.
hcmdshpsimcertコマンドが成功しました。

KAPM07303-E
The hcmdshpsimcert command has failed.
hcmdshpsimcertコマンドが失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07306-E
The value of hcmds.home cannot be acquired.
"hcmds.home"の値が取得できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07307-E
An option is invalid.
オプションが不正です。
オプション指定を見直してください。

KAPM07308-E
An exception occurred.
例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07309-E
An internal error occurred.
内部エラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07310-I
Importing of the certificate has started.
証明書のインポートを開始しました。

KAPM07311-I
Importing of the certificate has ended.
証明書のインポートが終了しました。

KAPM07312-E
The host name or the port number is invalid.
ホスト名が不正です。
指定したホスト名を見直してください。

KAPM07313-E
An attempt to communicate with the HPSIM server has failed.
HPSIMサーバとの通信に失敗しました。
HPSIMサーバが起動しているか確認してください。

KAPM07314-E
The format of the certificate acquired from the HPSIM server is invalid.
HPSIMサーバから取得した証明書の形式が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07315-E
An attempt to load the keystore file has failed.
キーストアファイルの読み込みに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07316-W
The certificate of the specified host is already registered.
指定されたホストの証明書はすでに登録されています。

KAPM07317-I
The following certificate was imported into the keystore.
次の証明書をキーストアにインポートしました。

KAPM07318-E
An attempt to output the keystore file has failed.
キーストアファイルの出力に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07319-E
An attempt to input the keystore file has failed.
キーストアファイルのインポートに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07320-I
Host name: "aa...aa"
aa...aa：ホスト名
ホスト名です。

KAPM07321-I
Processing to display the certificate list has started.
証明書リストの表示処理を開始しました。

KAPM07322-I
Processing to display the certificate list has ended.
証明書リストの表示処理を終了しました。

KAPM07323-I
The certificate is not stored.
証明書は格納されていません。

KAPM07324-E
A problem occurred while displaying the certificate list.
証明書リストの表示中に障害が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07325-I
Deletion of the certificate has started.
証明書の削除を開始しました。

KAPM07326-I
The certificate has been deleted.
証明書リストの削除処理を終了しました。

KAPM07327-I
The certificate for the aa...aa host was deleted.
aa...aa：ホスト名
指定されたホスト名の証明書を削除しました。

KAPM07328-W
The certificate for the aa...aa host is not registered.
aa...aa：ホスト名
指定されたホスト名の証明書は登録されていません。

KAPM07329-E
An attempt to delete the certificate has failed.
証明書の削除が失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07330-E
An attempt to renew the keystore has failed.
キーストアの更新に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07342-E
An exception occurred.
例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07343-E
An internal error occurred.
内部エラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07344-I
GET processing for "/Proxy/Getkey" has started.
"/Proxy/GetKey"のGET処理を開始しました。

KAPM07345-I
GET processing for "/Proxy/Getkey" has ended.
"/Proxy/GetKey"のGET処理が終了しました。

KAPM07346-I
The request from "aa...aa" was accepted.
aa...aa：ホスト名
aa...aaからリクエストを受け付けました。

KAPM07347-I
The one-time key was issued. (key = aa...aa)
aa...aa：ワンタイムキー
ワンタイムキーを発行しました。

KAPM07348-E
An attempt to issue the one-time key has failed.
ワンタイムキーの発行に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07349-E
An attempt to create the one-time key failed because the number of keys had exceeded the maximum.
ワンタイムキーの数が最大数を超えたため，キーの作成が失敗しました。
ワンタイムキーの発行が不正なアクセスによるものではないことを確認してください。

KAPM07350-W
The one-time key does not exist. (key = aa...aa)
aa...aa：ワンタイムキー
ワンタイムキーは存在しません。

KAPM07351-W
The expiration date of the one-time key has passed. (key = aa...aa)
aa...aa：ワンタイムキー
ワンタイムキーの有効期限が過ぎています。

KAPM07352-I
The one-time key was deleted normally. (key = aa...aa)
aa...aa：ワンタイムキー
ワンタイムキーを正常に削除しました。

KAPM07355-I
The one-time key that passed the expiration date was deleted. (key = aa...aa)
aa...aa：ワンタイムキー
有効期限を過ぎたワンタイムキーが削除されました。

KAPM07356-I
GET processing for "/Proxy/SSO" has started.
"/Proxy/SSO"のGET処理を開始しました。

KAPM07357-I
GET processing for "/Proxy/SSO" has ended.
"/Proxy/SSO"のGET処理が終了しました。

KAPM07358-E
An error occurred during a parameter check.
パラメーターチェックでエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07359-I
Parameter output: "aa...aa" = "bb...bb"
aa...aa：パラメーター名
bb...bb：値
パラメーター出力:aa...aa=bb...bb

KAPM07360-E
An attempt to load the keystore has failed.
キーストアのロードに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07363-I
The host name is valid.
ホスト名は有効です。

KAPM07364-E
The host name is invalid.
ホスト名は無効です。
ラウンチ元の証明書がインポートされているか確認してください。

KAPM07367-I
The one-time key is valid.
ワンタイムキーは有効です。

KAPM07368-W
The one-time key is invalid.
ワンタイムキーは無効です。

KAPM07371-I
Verification of the request parameter was successful.
リクエストパラメーターの検証が成功しました。

KAPM07372-E
An attempt to verify the request parameter has failed.
リクエストパラメーターの検証が失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07375-I
The URL is a normal value.
URLは正常な値です。

KAPM07376-E
The URL is an invalid value.
URLは不正な値です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07377-E
An attempt to convert the aa...aapermission has failed.
aa...aa：権限名
権限 aa...aa の変換に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07378-I
A redirection to "aa...aa" will be performed.
aa...aa：リダイレクト先URL
aa...aaにリダイレクトします。

KAPM07379-E
An attempt to load the keystore file has failed.
キーストアファイルの読み込みに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07380-I
The certificate of aa...aa has been imported.
aa...aa：エイリアス名
aa...aaの証明書はインポートされています。

KAPM07381-E
The certificate of aa...aa has not been imported.
aa...aa：エイリアス名
aa...aaの証明書はインポートされていません。
証明書がインポートされているか確認してください。

KAPM07382-E
A server problem occurred.
サーバ障害が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07383-I
Data verification has started.
データの検証を開始しました。

KAPM07384-I
Data verification has ended.
データの検証が終了しました。

KAPM07385-E
An invalid character string was specified for the token.
トークンに不正な文字列が指定されました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07386-E
"SHA1with RSA" is not supported.
"SHA1withRSA"がサポートされていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07387-E
The certificate format is invalid.
証明書の形式が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07388-E
The signature object has not been initialized.
署名オブジェクトが初期化されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07389-E
"US-ASCII" is not supported.
"US-ASCII"がサポートされていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07390-I
Generation of the HSSO token has started.
HSSOトークンの生成を開始しました。

KAPM07391-I
Generation of the HSSO token has ended.
HSSOトークンの生成を終了しました。

KAPM07392-E
The permission conversion definition file was not found.
権限変更定義ファイルが見つかりません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07393-E
An attempt to load the permission conversion definition file has failed.
権限変更定義ファイルの読み込みに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07400-E
The definition file was not found.
定義ファイルが見つかりません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07401-I
Generation of the X509 certificate object has started.
X509証明書オブジェクトの生成を開始しました。

KAPM07402-I
Generation of the X509 certificate object has ended.
X509証明書オブジェクトの生成を終了しました。

KAPM07403-E
The specified port number is invalid.
指定されたポート番号が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07404-E
The host name is invalid.
ホスト名が不正です。
あとに続く処理メッセージに従ってください。

KAPM07405-E
An attempt to communicate with the HPSIM server has failed.
HPSIMサーバとの通信に失敗しました。
HPSIMサーバが起動しているか確認してください。

KAPM07406-E
The format of the certificate acquired from HPSIM is invalid.
HPSIMから取得した証明書のフォーマットが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07407-E
An attempt to output the keystore file has failed.
キーストアファイルの出力に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07410-I
Authentication succeeded.
認証に成功しました。

KAPM07411-W
Authentication failed.
認証が失敗しました。

KAPM07420-E
Null is specified for the argument. (aa...aa)
aa...aa：引数
引数にnullが指定されています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07421-E
A specified value is invalid. (aa...aa, bb...bb)
aa...aa：パラメーター名
bb...bb：値
指定値に誤りがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07422-E
An exception occurred.
例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM07423-E
The domain name is invalid.
HPSIMから送信されるドメイン名に，使用できない文字があります。
HPSIMのドメイン名を見直してください。

KAPM07424-E
The user name is invalid.
HPSIMから送信されるユーザー名に，使用できない文字があります。
HPSIMのユーザー名を見直してください。

KAPM07430-E
認証が失敗しました。
認証が失敗しました。
失敗した原因を取り除いてください。原因はHpsimSSO[n].logを参照してください。

KAPM08001-E
A fatal error occurred during processing.
処理中に致命的なエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08002-E
Illegal parameters have been specified to create HSSO Context.
HSSOコンテキスト生成時のパラメーターに誤りがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08003-E
A CIMException was generated during Console screen display processing.
コンソール画面の表示処理中にCIMExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08004-E
A CIMRepositoryException was generated during menu bar display processing.
メニューバーの表示処理中にCIMRepositoryExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08005-E
A CIMProviderException was generated during menu bar display processing.
メニューバーの表示処理中にCIMProviderExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08006-E
A NoSuchElementException was generated during menu bar display processing.
メニューバーの表示処理中にNoSuchElementExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08007-E
A CIMException was generated during menu bar display processing.
メニューバーの表示処理中にCIMExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08008-E
An error occurred on the HSSO Server.
HSSOサーバでエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08009-I
The logout process has completed.
ログアウト処理が終了しました。

KAPM08010-E
An internal error occurred.
内部エラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08011-E
セッションが無効です。
セッションが無効です。
ログインし直してください。

KAPM08013-E
ブラウザーがフレームに対応していません。
ブラウザーがフレームに対応していません。
ご使用のHitachi Command Suite製品でサポートされているブラウザーを使用してください。

KAPM08014-I
ロード中です。
ロード中です。

KAPM08015-E
The registered data in the common repository is invalid.(aa...aa)
aa...aa：クラス名
リポジトリーに登録されているデータが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08016-E
The registered data in the common repository is invalid.
リポジトリーに登録されているデータが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08017-E
リポジトリに登録されているデータが不正です。
リポジトリーに登録されているデータが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08018-E
トークンが無効です。
トークンが無効です。
ログインし直してください。

KAPM08019-E
SSOサーバでエラーが発生しました。
SSOサーバでエラーが発生しました。
ログインし直してください。

KAPM08020-E
SSOサーバとの通信に失敗しました。
SSOサーバとの通信に失敗しました。
ログインし直してください。

KAPM08021-E
DBMSが停止しています。
DBMSが停止しています。
DBMSが起動しているか確認してください。

KAPM08022-E
共通コンポーネントが使用するDBが閉塞しました。
共通コンポーネントが使用するDBが閉塞しました。
サーバ管理者に連絡してください。

KAPM08100-E
Null is specified for the argument.
引数にnullが指定されています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08101-E
The specified node was not found. key=(aa...aa)
aa...aa：ノードのキー
指定されたノードが見つかりませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08102-E
The object tree has not been created.
オブジェクトツリーが生成されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08103-E
An attempt to create the object tree has failed.
オブジェクトツリーの生成に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08104-E
An attempt to add a child node to the object tree has failed. (aa...aa)
aa...aa：ノードのキー
オブジェクトツリーへの子ノードの追加に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08105-E
The specified node has already been registered. key=(aa...aa)
aa...aa：ノードのキー
指定されたノードは，すでに登録されています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08106-E
The tree information cannot be acquired. (aa...aa)
aa...aa：ノードのキー
ツリー情報が取得できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08107-E
The node information is invalid. (aa...aa, bb...bb)
aa...aa：パラメーター名
bb...bb：取得した値
ノード情報が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08108-E
An invalid argument was specified during node creation. (aa...aa, bb...bb)
aa...aa：パラメーター名
bb...bb：取得した値
ノード作成時に不正な引数が指定されました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08109-E
The tree information is invalid. (aa...aa, bb...bb)
aa...aa：ルートノードのキー(データベース内)
bb...bb：ルートノードのキー(メモリー内)
ツリー情報が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08110-E
The node array cannot be acquired. (aa...aa, bb...bb)
aa...aa：パラメーター名
bb...bb：取得した値
ノード配列が取得できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08111-E
The hierarchy number of the node array cannot be acquired. (aa...aa, bb...bb)
aa...aa：パラメーター名
bb...bb：取得した値
ノード配列の階層番号が取得できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08112-E
The node array is invalid. (aa...aa, bb...bb)
aa...aa：パラメーター名
bb...bb：取得した値
ノード配列が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08113-E
The hierarchy number of the node array is invalid. (aa...aa)
aa...aa：ノードの階層番号
ノード配列の階層番号が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08114-W
An invalid argument was specified during node creation. (aa...aa, bb...bb)
aa...aa：パラメーター名
bb...bb：取得した値
ノード作成時に不正な引数が指定されました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08115-E
内部エラーが発生しました。
内部エラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08116-E
A value that exceeds the maximum value has been specified. (aa...aa, bb...bb)
aa...aa：パラメーター名
bb...bb：値
最大値を超えた値が指定されました。
設定内容を見直してください。

KAPM08150-E
The request is invalid. (aa...aa, bb...bb)
aa...aa：キー
bb...bb：値
リクエストが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08152-E
The request is invalid. (aa...aa)
aa...aa：キー
リクエストが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08154-E
An attempt to display the object tree has failed.
オブジェクトツリー表示に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08160-E
The data registered in the common repository is invalid. (aa...aa, bb...bb)
aa...aa：キー
bb...bb：値
共通リポジトリーに登録されたデータは無効です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08200-E
The request parameter required for the display of the Application Bar area is invalid.
アプリケーションバーエリアの表示に必要なリクエストパラメーターが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08201-E
内部エラーが発生しました。
［ツリー更新］ボタンを押すと初期のオブジェクトツリーを表示します。表示できない場合は，ログインからやり直してください。
内部エラーが発生しました。
［ツリー更新］ボタンを押すと初期のオブジェクトツリーを表示します。表示できない場合は，ログインし直してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08202-E
The number of elements in the array does not match the other arrays.
配列の要素数がほかの配列の要素数と一致していません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08203-E
The request parameter required for the display of the Summary area is invalid.
サマリーエリアの表示に必要なリクエストパラメーターが不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08302-E
An error occurred while acquiring the resource bundle.
リソースバンドルの取得中にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08303-E
An error occurred while reading the resource file.
リソースファイルの入力中にエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08304-E
An attempt to access the resource file has failed.
リソースファイルのアクセスに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08308-E
An internal error occurred.
内部エラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08309-E
The URL object cannot be created.
URLオブジェクトが作成できませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08311-E
An attempt to access the file has failed.
ファイルのアクセスに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08402-E
An unusable HTML tag is included.
ユーザーが入力したメッセージに使用できないHTMLタグが含まれている場合に表示します。
サポートされているHTMLタグだけ使用して，入力してください。

KAPM08403-E
The warning banner message exceeded 1000 characters.
ユーザーが入力した警告バナーメッセージが1,000文字を超えている場合に表示します。
1,000文字以下の文字を入力してください。

KAPM08404-E
警告バナーの登録に失敗しました。
セキュリティGUI画面から警告バナーメッセージ登録に失敗した場合に画面に表示します。
次の対処をしてください。

次に示すフォルダが存在することを確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥Base¥conf¥sec¥resource
Solaris版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec/resource
Linux版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールディレクトリ＞/Base/conf/sec/resource

次に示すフォルダが存在する場合は削除してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥Base¥conf¥sec¥resource¥bannerresource.properties
Solaris版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec/resource/bannerresource.properties
Linux版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールディレクトリ＞/Base/conf/sec/resource/bannerresource.properties

次に示すファイルのアクセス権限を確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥Base¥conf¥sec¥resource¥bannerresource.properties
Solaris版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec/resource/bannerresource.properties
Linux版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールディレクトリ＞/Base/conf/sec/resource/bannerresource.properties

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08405-E
警告バナーの削除に失敗しました。
セキュリティGUI画面から警告バナーメッセージ削除に失敗した場合に画面に表示します。
次の対処をしてください。

次に示すファイルが存在することを確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥Base¥conf¥sec¥resource¥bannerresource.properties
Solaris版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec/resource/bannerresource.properties
Linux版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールディレクトリ＞/Base/conf/sec/resource/bannerresource.properties

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08406-E
The specified file name already exists as a directory name. (directory name = aa...aa)
aa...aa：ディレクトリ名称
セキュリティGUI画面から警告バナーメッセージの登録に失敗した場合に，ログに出力されます。
システムの環境が不正です。原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08407-E
The specified directory name already exists as a file name. (file name = aa...aa)
aa...aa：ファイル名
セキュリティGUI画面から警告バナーメッセージの登録に失敗した場合に，ログに出力されます。
システムの環境が不正です。原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08408-E
The directory does not exist. (directory name = aa...aa)
aa...aa：ディレクトリ名
セキュリティGUI画面から警告バナーメッセージの登録に失敗した場合に，ログに出力されます。
次に示すフォルダを作成して再度実行してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥Base¥conf¥sec
Solaris版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec
Linux版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールディレクトリ＞/Base/conf/sec

KAPM08409-E
An attempt to delete the warning banner message has failed.
セキュリティGUI画面から警告バナーメッセージの削除に失敗した場合に，ログに出力されます。
次に示すファイルが存在することを確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥Base¥conf¥sec¥resource¥bannerresource.properties
Solaris版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec/resource/bannerresource.properties
Linux版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールディレクトリ＞/Base/conf/sec/resource/bannerresource.properties

KAPM08410-E
The specified node is invalid. (node name = aa...aa)
aa...aa：ノード名
セキュリティGUI画面のツリー表示で，無効なノードが指定された場合に表示します。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08411-E
hcmds.home is not set in the Java system properties.
Javaのシステムプロパティにhcmds.homeが設定されていません。
Javaのシステムプロパティにhcmds.homeが設定されていることを確認してください。

KAPM08412-E
The bannertaglist.conf file does not exist.
サポートしているタグ一覧を取得する処理で，bannertaglist.confファイルが存在しない場合に表示します。
次に示すファイルが存在することを確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥Base¥conf¥sec¥bannertaglist.conf
Solaris版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec/bannertaglist.conf
Linux版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールディレクトリ＞/Base/conf/sec/bannertaglist.conf

KAPM08431-E
セキュリティ設定情報の登録に失敗しました。
セキュリティGUI画面からセキュリティ設定情報登録に失敗した場合に画面に表示します。
次の対処をしてください。

以下のフォルダが存在することを確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥Base¥conf¥sec
Solaris版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec
Linux版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールディレクトリ＞/Base/conf/sec

以下のフォルダが存在する場合は削除してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥Base¥conf¥sec¥resource¥security.conf
Solaris版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec/resource/security.conf
Linux版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールディレクトリ＞/Base/conf/sec/resource/security.conf

次に示すファイルのアクセス権限を確認してください。
Windows版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールフォルダ＞¥Base¥conf¥sec¥resource¥security.conf
Solaris版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec/resource/security.conf
Linux版：＜Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールディレクトリ＞/Base/conf/sec/resource/security.conf

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08910-E
An exception occurred.
例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08911-E
A fatal error occurred during processing.
処理中に致命的なエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08912-E
Null is specified for the argument.(aa...aa)
aa...aa：パラメーター
引数にnullが指定されています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08913-E
A value is invalid.(aa...aa, bb...bb)
aa...aa：キー
bb...bb：値
指定値に誤りがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08914-E
要求が不正です。
要求が不正です。
ログインし直してください。

KAPM08915-E
There is an invalid statement in the configuration file of HBase Storage Mgmt Web Service.
HBase Storage Mgmt Web Serviceの設定ファイルの定義に誤りがあるなど，設定や環境に不正があるおそれがあります。
httpsd.confファイルの次の内容を見直したあと，すべてのSuite製品，Single Sign On Server，およびCommon Web Serviceを再起動してください。

IPv4の非SSLポートが指定されたListenの定義を，ほかのListenの定義より前に現れるようにする。

Listenに指定されたIPv4の非SSLポートを，有効な値にする。

KAPM08916-I
Succeeded in starting of service.
サービスの起動要求を受け付けました。

KAPM08917-I
Succeeded in stopping of service.
サービスの停止要求を受け付けました。

KAPM08918-E
Failed to start service.
サービスの起動に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08919-E
Failed to stop service.
サービスの停止に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08920-E
The value of hcmds.home cannot be acquired.
”hcmds.home”の値が取得できません
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08921-E
An attempt to acquire a value has failed.
値の取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08922-E
Communication with the HBase Storage Mgmt Web Service failed.
HBase Storage Mgmt Web Serviceとの接続確認に失敗しました。
HBase Storage Mgmt Web Serviceを起動してください。
起動してもすぐに停止してしまう場合，設定ファイルの定義誤りが考えられます。httpsd.confファイルの内容を見直してください。
Windowsの場合，システムのPATH環境変数に誤りがあると，HBase Storage Mgmt Web Serviceが起動しないことがあります。PATH環境変数を見直し，修正したあとOSを再起動してください。
また，HBase Storage Mgmt Web Serviceの非SSLポートを閉じている場合は，次の設定を見直してください。

httpsd.confファイルのServerNameディレクティブにIPアドレスではなくホスト名を指定しているか。

httpsd.confファイルのServerNameディレクティブに指定したホスト名を，IPアドレス解決できるか。

httpsd.confファイルのServerNameディレクティブに指定したホスト名とSSLCertificateFileディレクティブに設定した証明書のCommon Nameが一致しているか。

Hitachi Command Suite共通コンポーネントのトラストストアー（jssecacerts）に，HBase Storage Mgmt Web Serviceを信頼するための証明書を正しくインポートしているか。

それでも解決しない場合，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08980-E
An attempt to acquire RequestDispatcher has failed.
aa...aa：jsp名
RequestDispatcherの取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM08999-E
aa...aa
aa...aa：例外オブジェクト名と発生した原因，または例外オブジェクトのバックトレース
KAPMxxxxx-Eの詳細情報です。発生した例外オブジェクトとそのバックトレースを表します。
直前のメッセージKAPMxxxxx-Eを参照してください。

KAPM09062-E
An internal error occurred.
内部エラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM09064-E
No registered information exists.
登録されている情報がありません。
setオプションでユーザー情報を登録したあと，コマンドを再実行してください。
再度同じメッセージが出力される場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM09065-E
The file format is invalid.
ファイルの形式が誤っています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM09066-E
An error occurred during file I/O processing.
ファイルの入出力処理でエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM09067-E
A server has not been registered.
サーバが登録されていません。
setオプションでユーザー情報を登録したあと，コマンドを再実行してください。
再度同じメッセージが出力される場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM09068-E
An attempt to read a file has failed.
ファイルの読み込みに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM09069-E
An attempt to output a file has failed.
ファイルの出力に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM09070-E
An argument contains a null value.
引数に"null"が含まれています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM09090-E
hcmds.home is not specified in the Java system properties.
Javaのシステムプロパティにhcmds.homeが設定されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM09091-E
An error occurred during reading of a library. library path = aa...aa
aa...aa：ライブラリーのパス
ライブラリーの読み取りでエラーが発生しました。ライブラリーのパス=aa...aa
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM09092-E
A timeout was generated during lock acquisition.
ロックの取得でタイムアウトが発生しました。
再度実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM09093-E
The acquisition of the lock has failed. error code = aa...aa
aa...aa：エラーコード
ロックの取得に失敗しました。エラーコード=aa...aa
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM09094-E
The release of the lock has failed. error code = aa...aa
aa...aa：エラーコード
ロックの解除に失敗しました。エラーコード=aa...aa
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM09100-I
Enter a value for the option. (option name = aa...aa)
aa...aa：オプション名
コマンドのオプションの値が指定されていません。

KAPM09101-I
For confirmation, re-enter the value of the aa...aa option.
aa...aa：オプション名
確認のため，指定したオプションの値を再入力する必要があります。

KAPM09102-E
hcmds.home is not set in the Java system properties.
Javaのシステムプロパティにhcmds.homeが設定されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM09103-E
An error occurred during the reading of the library. (library path = aa...aa)
aa...aa：ライブラリのパス
ライブラリの読み取りでエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM09104-E
The value entered the first time does not match the value entered the second time.
1回目に入力した値と2回目に入力した値が異なります。
値を正しく入力してください。

7.2 KAPM10000～KAPM19999

Hitachi Command Suite共通コンポーネントに関するメッセージ（KAPM10000～KAPM19999）を次の表に示します。

表7-2 KAPM10000～KAPM19999：Hitachi Command Suite共通コンポーネントのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KAPM10009-E
The specified authorization group already exists. (distinguished name = aa...aa)
aa...aa：識別名
指定した外部認証グループはすでに登録されています。
外部認証グループの名称を見直してください。

KAPM10011-E
Communication with the external authentication server has failed. (domain name = aa...aa)
aa...aa：ドメイン名
外部認証サーバとの通信に失敗しました。
検索用ユーザーの設定，exauth.propertiesの設定および外部認証サーバの稼動状況を確認してください。

KAPM10012-E
The information search user is not registered. (domain name = aa...aa)
aa...aa：ドメイン名
情報検索用ユーザーの認証に失敗しました。
情報検索用ユーザーを登録してください。

KAPM10013-E
An attempt to search for the specified distinguished name has failed. (distinguished name = aa...aa)
aa...aa：識別名
指定されたDistinguished Nameの検索に失敗しました。
外部認証サーバの稼動状況を確認してください。

KAPM10014-E
DNS communication with the external authentication server has failed. (domain name = aa...aa)
aa...aa：ドメイン名
DNSとの通信に失敗しました。
外部認可サーバの設定および外部認可サーバのIPアドレスを見直してください。

KAPM10015-E
The SRV record in the LDAP server is not registered. (distinguished name = aa...aa, domain name = bb...bb)
aa...aa：識別名
bb...bb：ドメイン名
DNSにLDAPサーバのSRVレコードが登録されていません。
DNS上でLDAPサーバのSRVレコードの設定を見直してください。

KAPM10016-E
A DNS error has occurred. (distinguished name = aa...aa, domain name = bb...bb)
aa...aa：識別名
bb...bb：ドメイン名
DNS上でエラーが発生しました。
DNSの設定を見直してください。

KAPM10017-W
The length of the specified distinguished name is invalid. (line number = aa...aa, distinguished name = bb...bb)
aa...aa：行番号
bb...bb：識別名
入力されたDistinguishedNameの長さが不正です。
入力したDistinguished Nameの長さを見直してください。

KAPM10022-E
The SRV record of the Kerberos server is not registered in DNS. (distinguished name = aa...aa, domain name = bb...bb)
aa...aa：識別名
bb...bb：ドメイン名
DNSにKerberosサーバのSRVレコードが登録されていません。
DNS上でKerberosサーバのSRVレコードの設定を見直してください。

KAPM10029-E
The specified Distinguished Name cannot be found. (Distinguished Name = aa...aa)
aa...aa：識別名
指定されたDistinguished Nameが見つかりません。
指定したグループのDistinguished Nameを見直してください。また，グループのDistinguished Nameを正しく指定している場合は，情報検索用ユーザーの権限に対して下記の内容を確認してください。

検索対象の属性への検索権限があるか。

グループのDistinguished Nameに対して参照権限があるか。

KAPM10030-W
The specified Distinguished Name already exists. (Distinguished Name = aa...aa)
aa...aa：識別名
指定されたDistinguished Nameは，すでに登録されています。
指定したDistinguished Nameを見直してください。

KAPM10031-E
The specified Distinguished Name already exists in another domain. (Distinguished Name = aa...aa)
aa...aa：識別名
指定されたDistinguished Nameは，すでに他のドメインに登録されています。
指定したDistinguished Nameを見直してください。

KAPM10032-E
The operation cannot proceed because the external authentication group linkage function is disabled.
外部認証グループ連携機能が無効なため，この操作は続行できません。
外部認証グループ連携機能を有効にしてください。

KAPM10033-E
No groups that the user belongs to are registered. (user name = aa...aa)
aa...aa：ユーザー名
ユーザーが所属するグループが登録されていません。
ユーザーが所属する外部認証サーバのグループを登録し，そのグループに適切な権限を付与してください。

KAPM10034-E
No groups that the user belongs to exist. (user name = aa...aa)
aa...aa：ユーザー名
ユーザーが所属するグループが存在しません。
外部認証サーバの適切なグループにユーザーを所属させてください。

KAPM10035-E
The format of the specified Distinguished Name is invalid.(Distinguished Name = aa...aa)
aa...aa：識別名
指定されたDistinguished Nameの形式が不正です。
指定されたDistinguished Nameの形式を見直してください。

KAPM10036-E
No information regarding the specified group was found.
指定されたグループの情報が見つかりません。
ツリーの表示をリフレッシュし，指定されたグループの情報があるか確認してください。

KAPM10037-I
Nest group information for the group. (group name = aa...aa)
aa...aa：グループ名
グループのネストグループ情報です。

KAPM10038-I
Nest group: aa...aa
aa...aa：ネストグループ名
ネストグループ情報です。

KAPM10039-W
The group was not found. (group name = aa...aa)
aa...aa：グループ名
グループが見つかりませんでした。

KAPM10040-E
The thread was interrupted.
スレッドに割り込みが発生しました。
再度実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM10041-E
The installed version of JP1/Base is not supported.
インストールされているJP1/Baseのバージョンはサポートされていません。
10-00以降のJP1/Baseをインストールしてください。

KAPM10042-E
JP1/Base initialization failed.
JP1/Baseの初期化に失敗しました。
プライマリーサーバにインストールされたJP1/Baseが，正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM10043-E
An attempt to connect to JP1/Base failed.
JP1/Baseとの通信に失敗しました。
プライマリーサーバにインストールされたJP1/Baseが，正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM10044-E
Authentication of the JP1 token failed. (JP1 token = aa...aa)
aa...aa：JP1トークン
JP1トークンの認証に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM10045-E
An error occurred while linking to JP1/Base. (internal code = aa...aa)
aa...aa：内部コード
JP1/Baseとの連携でエラーが発生しました。
再度実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM10046-E
An error occurred because the value is invalid. (value = aa...aa)
aa...aa：値
値が不正のため，エラーが発生しました。
再度実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM10047-E
An error occurred because the virtual host does not exist. (virtual host = aa...aa)
aa...aa：バーチャルホスト
バーチャルホストが存在しないため，エラーが発生しました。
プライマリーサーバにインストールされたJP1/Baseが，正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM10048-E
An error occurred because the virtual host definition is invalid. (virtual host = aa...aa)
aa...aa：バーチャルホスト
バーチャルホストの定義が不正のため，エラーが発生しました。
プライマリーサーバにインストールされたJP1/Baseが，正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM10049-W
The value is invalid. (value = aa...aa)
aa...aa：値
値が不正です。

KAPM10050-E
Acquisition of the JP1/Base version failed.
JP1/Baseのバージョンの取得に失敗しました。
プライマリーサーバにインストールされたJP1/Baseが，正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM10051-W
Valid suite product permissions were not allocated to the JP1 resource group. (JP1 resource group = aa...aa)
aa...aa：JP1資源グループ
JP1資源グループに有効なSuite製品の権限がありませんでした。

KAPM10052-E
Acquisition of the table failed. (table = aa...aa)
aa...aa：テーブル
テーブルの取得に失敗しました。
DBMS，HBase Storage Mgmt Web Service，およびHBase Storage Mgmt Common Serviceが起動していることを確認してください。起動している場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM10053-E
No authentication server is set up.
認証サーバが設定されていません。
プライマリーサーバにインストールされたJP1/Baseが，正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM10054-E
Permissions are not assigned to the user. (user name = aa...aa)
aa...aa：ユーザー名
ユーザーに権限が付与されていません。
JP1/BaseでユーザーにSuite製品の権限を付与してください。

KAPM10055-E
Suite product permissions are not assigned to the user. (user name = aa...aa)
aa...aa：ユーザー名
ユーザーにSuite製品の権限が付与されていません。
JP1/BaseでユーザーにSuite製品の権限を付与してください。

KAPM10056-E
A buffer error occurred.
バッファーエラーが発生しました。
再度実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM10057-W
The format of the value is invalid. (value = aa...aa)
aa...aa：値
値の形式が不正です。

KAPM10058-W
The permissions do not correspond to the suite product permissions. (permissions = aa...aa)
aa...aa：権限
Suite製品の権限に対応していません。

KAPM10059-W
The permissions could not be converted to suite product permissions. (permissions = aa...aa)
aa...aa：権限
Suite製品の権限に変換できませんでした。

KAPM10060-E
Loading of the library failed. (library = aa...aa)
aa...aa：ライブラリー
ライブラリーのロードに失敗しました。
プライマリーサーバと同一ホスト上に10-00以降のJP1/Baseがインストールされていることを確認してください。

KAPM10061-E
hcmds.home is not set in the Java system properties.
Javaのシステムプロパティにhcmds.homeが設定されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM10062-E
Acquisition of user permission information from JP1/Base failed.
JP1/Baseからユーザーの権限情報の取得に失敗しました。
次の対処をしてください。

JP1/Baseでユーザーに権限が付与されていることを確認してください。

プライマリーサーバにインストールされたJP1/Baseが，正しく稼働していることを確認してください。

問題が解決しない場合は保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAPM10063-E
Preprocessing failed.
前処理が失敗しました。
次の対処をしてください。

プライマリーサーバと同一ホスト上に10-00以降のJP1/Baseがインストールされていることを確認してください。

Javaのシステムプロパティにhcmds.homeが設定されていることを確認してください。

KAPM10064-E
JP1/Base initialization failed.
JP1/Baseの初期化で失敗しました。
プライマリーサーバにインストールされたJP1/Baseが，正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM10065-E
Authentication of the JP1 token failed. (JP1 token = aa...aa)
aa...aa：JP1トークン
JP1トークンの認証に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM10066-I
The external authentication server successfully authenticated the information. (user name = aa...aa, protocol = bb...bb)
aa...aa：ユーザー名
bb...bb：プロトコル
外部認証サーバとの認証に成功しました。

KAPM10067-I
User permission information was successfully acquired from JP1/Base. (user name = aa...aa)
aa...aa：ユーザー名
JP1/Baseからユーザーの権限情報の取得に成功しました。

KAPM10100-E
Authentication was canceled because a search user has not been registered. (domain name = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)
aa...aa：ドメイン名
bb...bb：ホスト
cc...cc：ポート
dd...dd：プロトコル
検索用ユーザーが登録されていないため，認証を停止しました。
検索用ユーザーが登録されているか確認してください。

KAPM10101-E
Authentication was canceled because a setting in the configuration file for the external authentication server (exauth.properties) is invalid.
外部認証サーバ連携用のexauth.propertiesファイルの設定内容が不正なため，認証を停止しました。
外部認証サーバ連携用のexauth.propertiesファイルの設定内容を見直してください。

KAPM10102-I
The group information was acquired from the LDAP server. (domain name = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd, basedn = ee...ee)
aa...aa：ドメイン名
bb...bb：ホスト
cc...cc：ポート
dd...dd：プロトコル
ee...ee：ベース識別名
LDAPサーバからグループ情報の取得に成功しました。

KAPM10103-E
Acquisition of group information failed. (userId = aa...aa, domain name = bb...bb, host = cc...cc, port = dd...dd, protocol = ee...ee, basedn = ff...ff)
aa...aa：ユーザー名
bb...bb：ドメイン名
cc...cc：ホスト
dd...dd：ポート
ee...ee：プロトコル
ff...ff：ベース識別名
グループ情報の取得に失敗しました。
外部認証サーバ連携用のexauth.propertiesファイルの設定内容を見直してください。

KAPM10104-E
Confirmation of the existence of a group failed because a setting in the configuration file for the external authentication server (exauth.properties) is invalid or a search user setting is invalid.
外部認証サーバ連携用のexauth.propertiesファイルまたは検索用ユーザーの設定内容が不正なため，グループの有無の確認に失敗しました。
外部認証サーバ連携用のexauth.propertiesファイルおよび検索用ユーザーの設定内容を見直してください。

KAPM10105-E
A search user has not been registered. (domain name = aa...aa)
aa...aa：ドメイン名
検索用ユーザーが登録されていません。
検索用ユーザーが登録されているか確認してください。

KAPM10106-I
The existence of a group was successfully confirmed. (groupDN = aa...aa, domain name = bb...bb, host = cc...cc, port = dd...dd, protocol = ee...ee)
aa...aa：グループ識別名
bb...bb：ドメイン名
cc...cc：ホスト
dd...dd：ポート
ee...ee：プロトコル
グループの有無の確認に成功しました。

KAPM10112-I
Authentication by a search user was successful. (host=aa...aa, port=bb...bb,protocol=cc...cc)
aa...aa：ホスト
bb...bb：ポート
cc...cc：プロトコル
検索用ユーザーによる認証に成功しました。

KAPM10114-E
Authentication stopped because a setting in the configuration file for the external authentication server (exauth.properties) or a search user setting is invalid.
exauth.propertiesファイルまたは検索用ユーザーの設定が不正なため，認証を中断します。
exauth.propertiesファイルまたは検索用ユーザーの設定を見直してください。

KAPM10115-E
The Kerberos realm, KDC, or a search user definition is invalid. (realm name = aa...aa)
aa...aa：レルム名
Kerberosレルム，KDCまたは検索用ユーザーの定義が不正です。
exauth.propertiesファイルのレルム，KDCの定義または検索用ユーザーの定義を見直してください。

KAPM10116-I
Communication with the directory server was successfully established. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)
aa...aa：ホスト名
bb...bb：ポート番号
cc...cc：プロトコル
ディレクトリサーバとの通信に成功したことを示す監査ログです。

KAPM10117-E
Communication with the directory server failed to be established. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)
aa...aa：ホスト名
bb...bb：ポート番号
cc...cc：プロトコル
ディレクトリサーバとの通信に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM10118-I
Communication with the RADIUS server was successfully established. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)
aa...aa：ホスト名
bb...bb：ポート番号
cc...cc：プロトコル
RADIUSサーバとの通信に成功したことを示す監査ログです。

KAPM10119-E
Communication with the RADIUS server failed to be established. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)
aa...aa：ホスト名
bb...bb：ポート番号
cc...cc：プロトコル
RADIUSサーバとの通信に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM10120-I
Communication with the Kerberos server was successfully established. (KDC = aa...aa)
aa...aa：KDC
Kerberosサーバとの通信に成功したことを示す監査ログです。

KAPM10121-E
Communication with the Kerberos server failed to be established. (KDC = aa...aa)
aa...aa：KDC
Kerberosサーバとの通信に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM10122-I
Communication with the DNS server was successfully established.
DNSサーバとの通信に成功したことを示す監査ログです。

KAPM10123-E
Communication with the DNS server failed to be established.
DNSサーバとの通信に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM10124-I
A TLS session with a directory server was successfully negotiated. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)
aa...aa：ホスト名
bb...bb：ポート番号
cc...cc：プロトコル
ディレクトリサーバとのTLSセッションのネゴシエーションに成功したことを示す監査ログです。

KAPM10125-E
A TLS session with a directory server failed to be negotiated. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)
aa...aa：ホスト名
bb...bb：ポート番号
cc...cc：プロトコル
ディレクトリサーバとのTLSセッションのネゴシエーションに失敗したことを示す監査ログです。

KAPM10126-I
An information-search user was successfully authenticated by the directory server. (distinguished name = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)
aa...aa：識別名
bb...bb：ホスト名
cc...cc：ポート番号
dd...dd：プロトコル
ディレクトリサーバで情報検索用ユーザーの認証に成功したことを示す監査ログです。

KAPM10127-W
An information-search user failed to be authenticated by the directory server. (distinguished name = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)
aa...aa：識別名
bb...bb：ホスト名
cc...cc：ポート番号
dd...dd：プロトコル
ディレクトリサーバで情報検索用ユーザーの認証に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM10128-I
A user was successfully authenticated by the directory server. (user ID = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)
aa...aa：ユーザーID
bb...bb：ホスト名
cc...cc：ポート番号
dd...dd：プロトコル
ディレクトリサーバでユーザーの認証に成功したことを示す監査ログです。

KAPM10129-W
No users are registered on the directory server. (user ID = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)
aa...aa：ユーザーID
bb...bb：ホスト名
cc...cc：ポート番号
dd...dd：プロトコル
ディレクトリサーバにユーザーが登録されていないことを示す監査ログです。

KAPM10130-W
A user failed to be authenticated by the directory server. (user ID = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)
aa...aa：ユーザーID
bb...bb：ホスト名
cc...cc：ポート番号
dd...dd：プロトコル
ディレクトリサーバでユーザーの認証に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM10131-I
A user was successfully authenticated by the RADIUS server. (user ID = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)
aa...aa：ユーザーID
bb...bb：ホスト名
cc...cc：ポート番号
dd...dd：プロトコル
RADIUSサーバでユーザーの認証に成功したことを示す監査ログです。

KAPM10132-W
A user failed to be authenticated by the RADIUS server. (user ID = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)
aa...aa：ユーザーID
bb...bb：ホスト名
cc...cc：ポート番号
dd...dd：プロトコル
RADIUSサーバでユーザーの認証に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM10133-I
A user was successfully authenticated by the Kerberos server. (Kerberos principal = aa...aa, KDC = bb...bb)
aa...aa：Kerberosプリンシパル名
bb...bb：KDCのリスト
Kerberosサーバでユーザーの認証に成功したことを示す監査ログです。

KAPM10134-W
A user failed to be authenticated by the Kerberos server. (Kerberos principal = aa...aa, KDC = bb...bb)
aa...aa：Kerberosプリンシパル名
bb...bb：KDCのリスト
Kerberosサーバでユーザーの認証に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM10135-I
User information was successfully acquired from the directory server. (user ID = aa...aa, domain name = bb...bb, host = cc...cc, port = dd...dd, protocol = ee...ee, base DN = ff...ff)
aa...aa：ユーザーID
bb...bb：ドメイン名
cc...cc：ホスト名
dd...dd：ポート番号
ee...ee：プロトコル
ff...ff：ベース識別名
ディレクトリサーバからユーザーの情報取得に成功したことを示す監査ログです。

KAPM10136-E
Acquisition of user information from the directory server failed. (user ID = aa...aa, domain name = bb...bb, host = cc...cc, port = dd...dd, protocol = ee...ee, base DN = ff...ff)
aa...aa：ユーザーID
bb...bb：ドメイン名
cc...cc：ホスト名
dd...dd：ポート番号
ee...ee：プロトコル
ff...ff：ベース識別名
ディレクトリサーバからユーザーの情報取得に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM10137-I
An SRV record was successfully acquired from the DNS server. (record key = aa...aa)
aa...aa：SRVレコードのキー
DNSサーバからSRVレコードの取得に成功したことを示す監査ログです。

KAPM10138-E
An SRV record failed to be acquired from the DNS server. (record key = aa...aa)
aa...aa：SRVレコードのキー
DNSサーバからSRVレコードの取得に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM10139-I
JP1/Base was successfully connected to.
JP1/Baseとの通信に成功したことを示す監査ログです。

KAPM10140-E
An attempt to connect to JP1/Base failed.
JP1/Baseとの通信に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM10141-I
User authentication in JP1/Base was successful. (aa...aa = bb...bb)
aa...aa：キー
bb...bb：値
JP1/Baseでユーザーの認証に成功したことを示す監査ログです。

KAPM10142-W
JP1/Base user authentication failed. (aa...aa = bb...bb)
aa...aa：キー
bb...bb：値
JP1/Baseでユーザーの認証に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM10143-I
JP1/Base was successfully logged out from. (JP1 token = aa…aa)
aa...aa：JP1トークン
JP1/Baseでログアウトが成功したことを示す監査ログです。

KAPM10144-I
User permission information was successfully acquired from JP1/Base. (user name = aa...aa)
aa...aa：ユーザー名
JP1/Baseからユーザーの権限情報の取得に成功したことを示す監査ログです。

KAPM10145-E
Acquisition of user permission information from JP1/Base failed. (user name = aa...aa)
aa...aa：ユーザー名
JP1/Baseからユーザーの権限情報の取得に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM10146-I
JP1/Base was successfully initialized.
JP1/Baseの初期化に成功したことを示す監査ログです。

KAPM10147-E
JP1/Base initialization failed.
JP1/Baseの初期化に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM10148-I
The JP1/Base version was successfully acquired.
JP1/Baseのバージョンの取得に成功したことを示す監査ログです。

KAPM10149-E
Acquisition of the JP1/Base version failed.
JP1/Baseのバージョンの取得に失敗したことを示す監査ログです。

KAPM14000-E
An exception occurred.
例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM14003-I
Command execution started.
コマンドの実行を開始しました。

KAPM14004-I
The command was executed successfully.
コマンドの実行に成功しました。

KAPM14005-E
Command execution failed.
コマンドの実行に失敗しました。
直前のメッセージKAPMxxxxx-Eを参照してください。

KAPM14006-E
An option is invalid.
オプションが誤っています。
オプションの指定を見直してください。

KAPM14007-E
The command cannot be executed because the database is down.
データベースが停止しているため，コマンドを実行できません。
次のことを確認したあと，コマンドを再度実行してください。

DBMSが起動していること。

DBMSがセットアップされていること。

KAPM14008-E
Command execution failed. (command name = aa...aa)
aa...aa：コマンド名
コマンドの実行に失敗しました。
再度実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM14009-E
An attempt to read a file failed. (file name = aa...aa)
aa...aa：ファイル名
ファイルの読み込みに失敗しました。
再度実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM14010-E
Table information could not be acquired. (table name = aa...aa)
aa...aa：テーブル名
テーブルの情報が取得できませんでした。
再度実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM14011-W
A key is invalid. (key name = aa...aa)
aa...aa：キー名
キーが不正です。

KAPM14012-I
Association information will be deleted because the chain was broken. (hcmdsID = aa...aa, association = bb...bb)
aa...aa：製品ID
bb...bb：アソシエーション
チェーン切れのため，アソシエーション情報を削除します。

KAPM14013-I
Incorrect product information will be removed. (product name = aa...aa)
aa...aa：製品名
不正な製品の情報を削除します。

KAPM14014-E
The value of hcmds.home could not be acquired.
hcmds.homeの値を取得できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM14015-E
An attempt to delete the product information has failed. (product name = aa...aa)
aa...aa：製品名
製品情報の削除に失敗しました。
再度実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM14016-E
An attempt to delete the association information has failed. (association = aa...aa)
aa...aa：アソシエーション
アソシエーション情報の削除に失敗しました。
再度実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM14017-E
The DBMS is blocked.
DBMSが閉塞しています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM14018-E
An attempt to get association information failed.
アソシエーション情報の取得に失敗しました。
再度実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM14019-E
An attempt to get the class name failed.
クラス名の取得に失敗しました。
再度実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM14020-W
Processing is being re-executed.
処理を再実行しています。

KAPM14021-E
An authentication error occurred.
認証障害が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM14022-E
An error occurred during DBMS access processing.
DBMSへのアクセス中に障害が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15002-I
The hcmdscheckauth command will now start.
hcmdscheckauthコマンドを開始します。

KAPM15003-I
The configuration check of aa...aa will now start.
aa...aa：フェーズ番号
コンフィグチェックを開始します。

KAPM15004-I
The result of the configuration check of aa...aa was normal.
aa...aa：フェーズ番号
コンフィグチェックは正常です。

KAPM15005-E
The result of the configuration check of aa...aa was abnormal.
aa...aa：フェーズ番号
コンフィグチェックは異常です。
直前のメッセージKAPMxxxxx-Eを参照してください。

KAPM15006-I
The configuration of the server aa...aawill now be checked.
aa...aa：サーバ名
サーバのコンフィグチェックをします。

KAPM15007-I
The result of the configuration check of the server aa...aa was normal.
aa...aa：サーバ名
サーバのコンフィグチェックは正常です。

KAPM15008-E
The result of the configuration check of the server aa...aa was abnormal.
aa...aa：サーバ名
サーバのコンフィグチェックは異常です。
直前のメッセージKAPMxxxxx-Eを参照してください。

KAPM15009-I
The configuration check of aa...aa has finished normally.
aa...aa：フェーズ番号
コンフィグチェック は正常に終了しました。

KAPM15010-I
The connection to the server aa...aawill now be checked. (host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)
aa...aa：サーバ名
bb...bb：ホスト名
cc...cc：ポート番号
dd...dd：プロトコル
サーバへの接続チェックをします。

KAPM15011-I
The server aa...aa can be connected to normally.
aa...aa：サーバ名
サーバへの接続チェックに成功しました。

KAPM15012-E
The result of checking the connection to the server aa...aa indicated an error.
aa...aa：サーバ名
サーバへの接続チェックに失敗しました。
「KAPM15010-I」以降のエラーメッセージを参照してください。

KAPM15013-E
A connection error occurred.
接続エラーが発生しました。
外部認証サーバが正しく動作していることを確認したあと，次の対処をしてください。
LDAPの場合：
本メッセージのあとに，「KAPM15084-E」メッセージが表示される場合，「KAPM15084-E」メッセージはLDAP接続の詳細エラーを示します。以下の対処の参考にしてください。

exauth.propertiesに設定されているホスト名またはIPアドレス，ポート，およびプロトコルが正しいか確認してください。

ネットワークが正しく接続されているか確認してください。

ファイアウォールの設定を確認してください。

LDAPディレクトリサーバがLDAPv3プロトコルに対応（準拠）しているか確認してください。

StartTLSで通信するときは，SSLの設定内容を見直してください。StartTLSでは，IPアドレスではなくホスト名を指定してください。

OCSPが有効な場合，証明書が有効であるか確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

RADIUSの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト名またはIPアドレス，ポート，およびプロトコルが正しいか確認してください。

外部認証サーバに設定したクライアントのシークレットと，クライアントで設定したシークレットを確認して，再設定してください。

ネットワークが正しく接続されているか確認してください。

ファイアウォールの設定を確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15014-E
An authentication error occurred.
認証エラーが発生しました。
指定したユーザーが外部認証サーバに登録されているか確認してください。

KAPM15015-I
The command hcmdscheckauth will now finish.
hcmdscheckauthコマンドを終了します。

KAPM15016-E
A file was not found. (file name = aa...aa)
aa...aa：ファイル名
ファイルが見つかりません。
指定のフォルダにファイルがあることを確認してください。

KAPM15017-E
A file could not be read. (file name = aa...aa)
aa...aa：ファイル名
ファイルが読み込めません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15018-E
The settings of the external authentication server are invalid.
外部認証サーバの設定が有効になっていません。
設定ファイルを見直して，外部認証サーバの設定をしてください。

KAPM15019-E
The configuration file contains a syntax error. (line number = aa...aa, value = bb...bb)
aa...aa：行番号
bb...bb：値
設定ファイルに構文エラーがあります。
aa...aa行目のbb...bbに構文エラーがあります。設定ファイルを見直して再実行してください。

KAPM15020-E
The same property key already exists. (line number = aa...aa, key = bb...bb)
aa...aa：行番号
bb...bb：キー
同じプロパティキーがすでにあります。
aa...aa行目のbb...bbに重複するプロパティキーがあります。設定ファイルを見直して再実行してください。

KAPM15021-E
A required parameter has not been specified. (key = aa...aa)
aa...aa：キー
必須パラメーターが指定されていません。
必須パラメーターを設定して，再実行してください。

KAPM15022-W
An optional parameter has been omitted. (value = aa...aa)
aa...aa：値
任意パラメーターが省略されています。

KAPM15023-W
A property key cannot be identified. (line number = aa...aa)
aa...aa：行番号
識別できないプロパティキーです。
外部認証サーバ連携コンフィグファイルの設定内容を，必要に応じて見直してください。

KAPM15024-E
A secret does not exist.
シークレットがありません。
シークレットを設定して，再実行してください。

KAPM15025-E
No connection could be made from the secondary server.
セカンダリサーバでは接続できません。
プライマリーサーバで接続をしてください。

KAPM15026-E
A fatal error occurred during processing.
処理中に致命的なエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15027-E
An option is invalid.
オプションが誤っています。
オプションの指定を見直してください。

KAPM15028-E
No value has been specified for an option.
オプションの値が指定されていません。
必要なオプションをすべて指定してください。

KAPM15029-E
The value of hcmds.home could not be acquired.
hcmds.homeの値が取得できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15030-I
Processing has finished normally.
処理は正常に終了しました。

KAPM15031-E
An exception occurred.
例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15032-E
The configuration file was not found. (file name = aa...aa)
aa...aa：ファイル名
設定ファイルが見つかりません。
次のことを確認してください。

ファイルが存在しているか

ファイルが使用中でないか

KAPM15033-E
An error occurred on the aa...aaserver.
aa...aa：サーバ名
サーバエラーが発生しました。
次の対処をしてください。
LDAPの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

StartTLSで通信するときは，SSLの設定を確認してください。

OCSPが有効な場合，証明書が有効であるか確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

RADIUSの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsradiussecretコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15034-E
Authentication information cannot be acquired. (server name = aa...aa)
aa...aa：サーバ名
認証情報を取得できません。
hcmdsldapuserコマンドまたはhcmdsradiussecretコマンドで，認証情報を再設定してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15035-I
Authentication information has been acquired.
認証情報を取得しました。

KAPM15036-E
Authentication information cannot be acquired.
認証情報を取得できません。
hcmdsldapuserコマンドまたはhcmdsradiussecretコマンドで，認証情報を再設定してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15037-E
Specify a value for at least one key. (key = aa...aa)
aa...aa：キー
一つはキーの値を指定してください。
キーの値を指定してから再実行してください。

KAPM15039-I
A connection was successfully established. (server name = aa...aa)
aa...aa：サーバ名
接続に成功しました。

KAPM15040-E
A connection attempt has failed. (server name = aa...aa)
aa...aa：サーバ名
接続に失敗しました。
外部認証サーバが正しく動作していることを確認したあと，次の対処をしてください。
LDAPの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト名またはIPアドレス，ポート，およびプロトコルが正しいか確認してください。

ネットワークが正しく接続されているか確認してください。

ファイアウォールの設定を確認してください。

LDAPディレクトリサーバがLDAPv3プロトコルに対応（準拠）しているか確認してください。

StartTLSで通信するときは，SSLの設定内容を見直してください。StartTLSでは，IPアドレスではなくホスト名を指定してください。

OCSPが有効な場合，証明書が有効であるか確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

RADIUSの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト名またはIPアドレス，ポート，およびプロトコルが正しいか確認してください。

外部認証サーバに設定したクライアントのシークレットと，クライアントで設定したシークレットを確認して，再設定してください。

ネットワークが正しく接続されているか確認してください。

ファイアウォールの設定を確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15041-E
Authentication has failed. (server name = aa...aa)
aa...aa：サーバ名
認証に失敗しました。
上記のaa...aaサーバのメッセージKAPMxxxxx-Eを参照してください。

KAPM15042-E
A syntax error occurred. (server name = aa...aa)
aa...aa：サーバ名
シンタックスエラーです。
上記のaa...aaサーバのメッセージKAPMxxxxx-Eを参照してください。

KAPM15043-E
A check cannot be performed because the external authentication server type is unknown.
認証先種別が不明のため，チェックできません。
auth.server.typeの値を見直してから再実行してください。

KAPM15044-E
A check cannot be performed because the server identification name is unknown.
サーバ識別名が不明のため，チェックできません。
auth.server.nameの値を見直してから再実行してください。

KAPM15045-E
A parameter has not been specified. (key = aa...aa)
aa...aa：キー
パラメーターに値が設定されていません。
パラメーターaa...aaの値を設定してから再実行してください。

KAPM15046-E
An invalid value has been specified for a parameter. (key = aa...aa)
aa...aa：キー
パラメーターに指定できない値が設定されています。
パラメーターaa...aaの値を見直してから再実行してください。

KAPM15047-I
The authentication method will now be internal authentication.
認証方法を内部認証とします。

KAPM15049-E
The configuration file could not be accessed. (File name = aa...aa)
aa...aa：ファイル名
設定ファイルにアクセスできません。
次のことを確認してください。

設定ファイルがあるか

設定ファイルのアクセス権限があるか

設定ファイルが使用中でないか

KAPM15050-E
Authentication of the user account used for information searching has failed.
情報検索用のユーザーアカウントの認証に失敗しました。
次の対処をしてください。
本メッセージのあとに，「KAPM15084-E」メッセージが表示される場合，「KAPM15084-E」メッセージはLDAP接続の詳細エラーを示します。以下の対処の参考にしてください。
LDAP階層構造モデルの場合：
情報検索用のユーザーアカウントのDNとパスワードを見直してから，hcmdsldapuserコマンドを再実行してください。
LDAPフラットモデルの場合：
hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

KAPM15051-E
The DN of the user account used for information searching was not found.
情報検索用のユーザーアカウントのDNが見つかりませんでした。
次の対処をしてください。
本メッセージのあとに，「KAPM15084-E」メッセージが表示される場合，「KAPM15084-E」メッセージはLDAP接続の詳細エラーを示します。以下の対処の参考にしてください。
LDAP階層構造モデルの場合：
情報検索用のユーザーアカウントのDNを見直してから，hcmdsldapuserコマンドを再実行してください。
LDAPフラットモデルの場合：
hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

KAPM15052-E
Authentication of the specified user has failed.
指定したユーザーの認証に失敗しました。
次の対処をしてください。
LDAPの場合：
本メッセージのあとに，「KAPM15084-E」メッセージが表示される場合，「KAPM15084-E」メッセージはLDAP接続の詳細エラーを示します。以下の対処の参考にしてください。

指定したユーザーを見直してください。ユーザーには，DN形式ではなくユーザー名だけ指定してください。

指定したユーザーのパスワードを見直してください。

指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて，かつ有効になっているか確認してください。

exauth.propertiesに設定されている対応したサーバのbasednまたはattrを見直してください。

LDAP階層構造モデルの場合，次の対処をしてください。
・hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
・情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。

6.LDAPフラットモデルの場合，hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

RADIUSの場合：

指定したユーザーを見直してください。

指定したユーザーのパスワードを見直してください。

指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて，かつ有効になっているか確認してください。

PAPまたはCHAPの設定が，有効になっているか確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15053-E
The specified user was not found.
指定したユーザーが見つかりませんでした。
次の対処をしてください。
本メッセージのあとに，「KAPM15084-E」メッセージが表示される場合，「KAPM15084-E」メッセージはLDAP接続の詳細エラーを示します。以下の対処の参考にしてください。

指定したユーザーを見直してください。ユーザーには，DN形式ではなくユーザー名だけ指定してください。

指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて，かつ有効になっているか確認してください。

exauth.propertiesに設定されている対応したサーバのbasednまたは，attrを見直してください。

LDAP階層構造モデルの場合，次の対処をしてください。
・hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
・情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。

LDAPフラットモデルの場合，hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15054-E
The specified user was not found. (error code = aa...aa)
aa...aa：エラーコード
指定したユーザーが見つかりませんでした。
次の対処をしてください。
本メッセージのあとに，「KAPM15084-E」メッセージが表示される場合，「KAPM15084-E」メッセージはLDAP接続の詳細エラーを示します。以下の対処の参考にしてください。

指定したユーザーを見直してください。ユーザーには，DN形式ではなくユーザー名だけ指定してください。

指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて，かつ有効になっているか確認してください。

exauth.propertiesに設定されている対応したサーバのbasednまたは，attrを見直してください。

LDAP階層構造モデルの場合，次の対処をしてください。
・hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
・情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。

LDAPフラットモデルの場合，hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15056-E
The specified user was not found.
指定したユーザーが見つかりませんでした。
次の対処をしてください。

指定したユーザーが外部認証サーバに登録されているか確認してください。

exauth.propertiesに設定されている対応したサーバのbasednまたはattrを見直してください。

LDAP階層構造モデルの場合，次の対処をしてください。
・hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
・情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。

KAPM15057-E
A dn value is invalid.
DNの値が不正です。
次の対処をしてください。

exauth.propertiesに設定されている対応したサーバのbasednを見直してください。

hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されている場合，次の対処をしてください。
hcmdsldapuserコマンドのDNオプションに指定した値を見直してください。

KAPM15058-I
The message outputs LDAP connection information. (aa...aa = bb...bb, aa...aa = bb...bb, ......)
aa...aa：キー
bb...bb：値
LDAPの接続情報を出力します。

KAPM15059-E
aa...aa
aa...aa：エラー時の詳細データ
直前のエラーメッセージの詳細情報を表示します。
直前のメッセージに従って対処してください。

KAPM15060-I
The file targeted for generation management was successfully saved.
コマンドで指定されたファイルの保存に成功しました。

KAPM15061-E
No file targeted for generation management exists.
コマンドで指定されたファイルがありません。
保存対象のファイルまでのパスを正しく指定してください。

KAPM15062-E
There is not enough free space to save the file.
ファイルの保存先に十分な空き領域がありません。
保存先のディスク容量を十分に確保してから，コマンドを再実行してください。
問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15063-E
The specified management target is a directory.
ファイルを指定するオプションの引数にディレクトリが指定されました。
保存対象のファイルを絶対パスで指定してください。

KAPM15064-E
The permissions for the file to be managed are invalid.
コマンドで指定したファイルに設定されている権限が誤っています。
指定したファイルの権限を確認してから，コマンドを再実行してください。
問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15065-E
An attempt to store the managed file has failed.
コマンドで指定されたファイルの保存に失敗しました。
指定したファイルの保存先，権限を確認後，再度コマンドを実行してください。
問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15066-W
The specified number of generations exceeds the maximum (99).
世代数を指定するオプションの値が上限値を超えています。
世代数には2～99の数字を指定してください。

KAPM15067-E
Creation of the directory has failed.
ディレクトリの作成に失敗しました。
指定したファイルを保存するディレクトリの作成先を確認してから，コマンドを再実行してください。
問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15068-E
An option is invalid.
コマンドのオプションが誤っています。
正しいオプションを指定してください。

KAPM15069-E
A fatal error occurred.
致命的なエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15070-I
The hcmdsfilerotate command has started.
hcmdsfilerotateコマンドを開始しました。

KAPM15071-I
The hcmdsfilerotate command has ended.
hcmdsfilerotateコマンドが終了しました。

KAPM15072-I
A file whose file number is 99 has been overwritten.
hcmdsfilerotateコマンドが1秒以内に99回以上実行されたときは，ファイル番号の上限である「99」番以降にコピーされたファイルのファイル番号を「99」として保存しました。

KAPM15073-W
The command log cannot be output.
コマンドのログを出力するために必要な環境変数が不正なので，コマンドのログを出力できません。
コマンドのログを出力するために設定した環境変数を見直してください。
問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15074-E
The value specified for an option is invalid.
オプションに指定した値が不正であることを示すメッセージです。
オプションに指定した値を見直し，正しい値を入力してください。

KAPM15080-E
Authentication of the user account used for information searching has failed. (server name = aa...aa)
aa...aa：サーバ名
情報検索用のユーザーアカウントの認証に失敗しました。
次の対処をしてください。
LDAP階層構造モデルの場合：
情報検索用のユーザーアカウントのDNとパスワードを見直してから，hcmdsldapuserコマンドを再実行してください。
LDAPフラットモデルの場合：
hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

KAPM15081-E
The DN of the user account used for information searching was not found. (server name = aa...aa)
aa...aa：サーバ名
情報検索用のユーザーアカウントのDNが見つかりませんでした。
次の対処をしてください。
LDAP階層構造モデルの場合：
情報検索用のユーザーアカウントのDNを見直してから，hcmdsldapuserコマンドを再実行してください。
LDAPフラットモデルの場合：
hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

KAPM15082-E
Authentication of the specified user has failed. (server name = aa...aa)
aa...aa：サーバ名
指定したユーザーの認証に失敗しました。
次の対処をしてください。
LDAPの場合：

指定したユーザーを見直してください。ユーザーには，DN形式ではなくユーザー名だけ指定してください。

指定したユーザーのパスワードを見直してください。

指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて，かつ有効になっているか確認してください。

exauth.propertiesに設定されている対応したサーバのbasednまたはattrを見直してください。

LDAP階層構造モデルの場合，次の対処をしてください。
・hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
・情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。

LDAPフラットモデルの場合，hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

問題が解決しないときは，保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

RADIUSの場合：

指定したユーザーを見直してください。

指定したユーザーのパスワードを見直してください。

指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて，かつ有効になっているか確認してください。

PAPまたはCHAPの設定が，有効になっているか確認してください。

問題が解決しないときは，保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAPM15083-E
The specified user was not found. (server name = aa...aa)
aa...aa：サーバ名
指定したユーザーが見つかりませんでした。
次の対処をしてください。

指定したユーザーを見直してください。ユーザーには，DN形式ではなくユーザー名だけ指定してください。

指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて，かつ有効になっているか確認してください。

exauth.propertiesに設定されている対応したサーバのbasednまたは，attrを見直してください。

LDAP階層構造モデルの場合，次の対処をしてください。
・hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
・情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。

LDAPフラットモデルの場合，hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15084-E
LDAP directory server error is detected. (information = aa...aa)
aa...aa：情報
LDAPディレクトリサーバのエラーが検出されました。

KAPM15085-E
An SSL setting is invalid.
SSLの設定が不正です。
SSLの設定を見直してください。

KAPM15086-E
The specified user was not found. (server name = aa...aa)
aa...aa：サーバ名
指定したユーザーが見つかりませんでした。
次の対処をしてください。

指定したユーザーが外部認証サーバに登録されているか確認してください。

exauth.propertiesに設定されている対応したサーバのbasednまたはattrを見直してください。

LDAP階層構造モデルの場合，次の対処をしてください。
・hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
・情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。

KAPM15087-E
A dn value is invalid. (server name = aa...aa)
aa...aa：サーバ名
DNの値が不正です。
次の対処をしてください。

exauth.propertiesに設定されている対応したサーバのbasednを見直してください。

hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されている場合，次の対処をしてください。
hcmdsldapuserコマンドのDNオプションに指定した値を見直してください。

KAPM15088-I
The common-items check will now start.
共通項目のチェックを開始します。

KAPM15089-I
The results of the common-items check were normal.
共通項目のチェックの結果，成功しました。

KAPM15090-E
The results of the common-items check include abnormal values.
共通項目のチェックの結果，失敗しました。
直前のメッセージKAPMxxxxx-Eを参照してください。

KAPM15091-I
The individual-realm check will now start.
レルムごとのチェックを開始します。

KAPM15092-I
The results of the realm identified name aa...aa check were normal.
aa...aa：レルム識別名
レルム識別名aa...aaをチェックした結果，成功しました。

KAPM15093-E
The results of the realm identified name aa...aa check include abnormal values.
aa...aa：レルム識別名
レルム識別名aa...aaをチェックした結果，失敗しました。
直前のメッセージKAPMxxxxx-Eを参照してください。

KAPM15094-I
The results of the individual-realm check were normal.
レルムごとのチェックの結果，成功しました。

KAPM15095-E
The results of the individual-realm check include abnormal values.
レルムごとのチェックの結果，失敗しました。
直前のメッセージKAPMxxxxx-Eを参照してください。

KAPM15096-E
The same value already exists. (line number = aa...aa, value = bb...bb)
aa...aa：行番号
bb...bb：値
同じ値が指定されています。
aa...aa行目のbb...bbに重複する値があります。設定ファイルを見直してから再実行してください。

KAPM15097-E
There is no auth.kerberos.<realm identification name>.realm that corresponds to auth.kerberos.default_realm.
auth.kerberos.default_realmに対応するauth.kerberos.＜realm identification name＞.realmがありません。
exauth.propertiesのauth.kerberos.default_realmに対応するレルム名をauth.kerberos.＜realm identification name＞.realmに指定してください。

KAPM15098-I
The server connection will now be checked. (user id = aa...aa, realm name = bb...bb)
aa...aa：ユーザーID
bb...bb：レルム名
サーバへの接続をチェックします。

KAPM15102-I
The hcmdsunlockaccount command has started.
hcmdsunlockaccountコマンドを開始しました。

KAPM15103-I
The hcmdsunlockaccount command has finished.
hcmdsunlockaccountコマンドが終了しました。

KAPM15104-E
The hcmdsunlockaccount command cannot be executed on the secondary server. Execute this command on the primary server.
セカンダリサーバでは実行できません。プライマリサーバで実行してください。
プライマリサーバでhcmdsunlockaccountコマンドを実行してください。

KAPM15105-E
The user account to be unlocked does not have the User Management permission.
ロック解除対象のユーザーにUser Management権限がありません。
User Management権限を所持するユーザーを指定してください。

KAPM15108-I
The user account was unlocked successfully.
ユーザーのロック解除が成功しました。

KAPM15109-I
The user account "aa...aa" will now be unlocked.
aa...aa：ユーザー名
アンロックされるユーザーを表示しています。

KAPM15110-E
The value of hcmds.home could not be acquired.
hcmds.homeの値が取得できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15111-E
A command option is invalid.
コマンドのオプションが不正です。
オプションを確認してください。

KAPM15112-E
No value has been specified for an option.
オプションの値が指定されていません。
オプションを確認してください。

KAPM15113-E
A fatal error occurred.
致命的なエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15114-E
Communication with the authentication server has failed.
認証サーバとの通信が失敗しました。
HBase Storage Mgmt Common ServiceまたはHBase Storage Mgmt Web Serviceが起動していることを確認してください。

KAPM15115-E
The user ID or password is incorrect.
ユーザー名またはパスワードが不正です。
ユーザーIDとパスワードが正しいことを確認してください。

KAPM15116-E
An HSSOException occurred.
HSSOExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15117-E
An IOException occurred.
IOExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15118-E
An HcmdsIllegalArgumentException occurred.
HcmdsIllegalArgumentExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15119-E
An HcmdsUserManagementException occurred.
HcmdsUserManagementExceptionが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15120-E
An exception occurred.
例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15170-E
Acquisition of the installation path has failed.
インストールパスの取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15171-E
The command aa...aa will stop because internal processing failed. (details = bb...bb)
aa...aa：コマンド名
bb...bb：詳細
内部処理に失敗したため，コマンドの実行を中断します。
コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15172-W
Log initialization failed.
ログの初期化に失敗しました。
頻繁に発生する場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15173-E
A memory allocation error occurred.
メモリー確保エラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15174-E
The command aa...aa will stop because setting of an environment variable failed. (details = bb...bb)
aa...aa：コマンド名
bb...bb：詳細
環境変数の設定に失敗したため，コマンドの実行を中断します。
コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15175-E
An error occurred in an internal function. (function = aa...aa, error code = bb...bb)
aa...aa：関数
bb...bb：エラーコード
内部関数でエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15200-I
A connection was successfully established. (KDC = aa...aa)
aa...aa：KDC
接続に成功しました。

KAPM15201-E
An attempt to connect failed. (KDC = aa...aa)
aa...aa：KDC
接続に失敗しました。
外部認証サーバが正しく動作していることを確認したあと，次の対処をしてください。

exauth.propertiesに設定されているレルム名とKDCが正しいか確認してください。

ネットワークが正しく接続されているか確認してください。

ファイアウォールの設定を確認してください。

外部認証サーバがKerberos V5プロトコルに対応（準拠）しているか確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15202-E
An attempt to connect to the DNS server failed.
DNSサーバとの接続に失敗しました。
DNSサーバの設定内容を見直してください。

KAPM15203-E
On the DNS server,the SRV record corresponding to the realm name is not defined. (realm name = aa...aa)
aa...aa：レルム名
DNSサーバにレルム名に対応するSRVレコードが定義されていません。
次の対処をしてください。

レルム名が誤っていないか設定内容を確認してください。

DNSサーバにレルム名に対応したSRVレコードを定義してください。

KAPM15204-E
An unexpected error occurred on the DNS server.
DNSサーバで予期しないエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15205-E
The KDC resolution failed. (KDC = aa...aa)
aa...aa：KDC
KDCの解決に失敗しました。
DNSサーバの設定内容を見直してください。

KAPM15206-E
An attempt to authenticate failed. (KDC = aa...aa)
aa...aa：KDC
認証に失敗しました。
次の対処をしてください。

指定したユーザーが外部認証サーバに登録されているか確認してください。

指定したユーザーのパスワードを見直してください。

サーバ間の時間差が，exauth.propertiesで指定した値を超えていないか確認してください。

認証ユーザーのパスワードの期限が切れていないことを確認してください。

認証ユーザーのアカウントが無効ではないことを確認してください。

KAPM15207-E
The specified user was not found. (KDC = aa...aa)
aa...aa：KDC
指定したユーザーが見つかりませんでした。
指定したユーザーが外部認証サーバに登録されているか確認してください。

KAPM15208-E
The specified password is invalid. (KDC = aa...aa)
aa...aa：KDC
指定したパスワードが不正です。
指定したユーザーのパスワードを見直してください。

KAPM15209-E
The time difference between servers exceeds the specified value in exauth.properties. (KDC = aa...aa)
aa...aa：KDC
サーバ間の時間差が，exauth.propertiesで指定した値を超えています。
サーバ間でサーバの時刻を同期させてください。

KAPM15210-E
The authentication user password has expired. (KDC = aa...aa)
aa...aa：KDC
認証ユーザーのパスワードの期限が切れています。
指定したユーザーのパスワードを変更してください。

KAPM15211-E
The authentication user account is invalid. (KDC = aa...aa)
aa...aa：KDC
認証ユーザーのアカウントが無効です。
外部認証サーバに登録したユーザーを有効にしてください。

KAPM15212-I
Check the DNS server to confirm the connection status.
DNSサーバを参照して接続を確認します。

KAPM15213-I
Use the default realm to confirm the connection status.
デフォルトレルムで接続を確認します。

KAPM15214-E
The command cannot be executed on the secondary server.
セカンダリーサーバから実行することはできません。

KAPM15215-E
Creation of the file failed. (file name = aa...aa)
aa...aa：ファイル名
ファイルの作成に失敗しました。
次の対処をしてください。

ファイルパスが適切か確認してください。

指定したパスに対してファイルの作成権限があるかどうか確認してください。

指定したファイル名と同じ名前のフォルダがないことを確認してください。

KAPM15216-E
A syntax error occurred.
シンタックスエラーが発生しました。
直前のメッセージKAPMxxxxx-Eを参照してください。

KAPM15217-W
The DBMS is not running.
DBMSが起動していません。
DBMSが起動しているか確認してください。

KAPM15218-W
The DBMS is blocked.
DBMSが閉塞しています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15219-W
An error occurred while the DBMS was being accessed.
DBMSへのアクセス中にエラーが発生しました。
DBMS，HBase Storage Mgmt Web Service，およびHBase Storage Mgmt Common Serviceが起動していることを確認してください。起動している場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15220-W
The user to be authenticated was not found in the DBMS. (user id = aa...aa)
aa...aa：ユーザーID
DBMSに認証ユーザーが見つかりませんでした。
DBMSにaa...aaのユーザーが登録されていることを確認してください。

KAPM15221-W
An unexpected error occurred on the DBMS.
DBMSで予期しないエラーが発生しました。
再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15222-E
Acquisition of the KDC from aa...aafailed.
aa...aa：レルム名
aa...aaからKDCの取得に失敗しました。
次の対処をしてください。

レルム名が誤っていないか設定内容を確認してください。

レルム名に対応したKDCがあることを確認してください。

KAPM15223-E
An unexpected error occurred. (KDC = aa...aa)
aa...aa：KDC
予期しないエラーが発生しました。
再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15224-W
The specified user is not registered in the DBMS as a user of the Kerberos authentication method. (user id = aa...aa)
aa...aa：ユーザーID
指定したユーザーは，Kerberos認証方式のユーザーとしてDBMSに登録されていません。
指定したユーザーの認証方式をKerberosに変更するか，または新たにKerberos認証方式のユーザーを作成してください。

KAPM15225-W
The configuration file contains a syntax error. (line number = aa...aa, value = bb...bb)
aa...aa：行番号
bb...bb：値
設定ファイルに構文エラーがあります。
aa...aa行目のbb...bbに構文エラーがあります。設定ファイルを見直して再実行してください。

KAPM15226-E
An information search user is not registered. (aa...aa = bb...bb)
aa...aa：属性名
bb...bb：属性値
情報検索用ユーザーが登録されていません。
bb...bbの情報検索用ユーザーを登録してください。

KAPM15227-I
Group linkage is enabled.
グループ連携が有効です。

KAPM15228-W
The external authentication group was not linked to because an authentication user was found on the DBMS.
DBMSに認証ユーザーが見つかったため，外部認証グループ連携は行いません。
外部認証グループ連携を行う場合は，Hitachi Command Suite製品に登録されていないユーザーを指定してください。

KAPM15229-I
Group acquisition for the server will now be checked. (aa...aa = bb...bb, host = cc...cc, port = dd...dd, protocol = ee...ee)
aa...aa：属性名
bb...bb：属性値
cc...cc：ホスト
dd...dd：ポート
ee...ee：プロトコル
サーバに対してグループ取得をチェックします。

KAPM15230-I
Group acquisition was successful.
グループ取得に成功しました。

KAPM15231-E
Group acquisition failed.
グループ取得に失敗しました。
次の対処をしてください。

指定したユーザーにグループが登録されていることを確認してください。

exauth.propertiesに設定されている対応したサーバのbasednを見直してください。

KAPM15232-E
The group was not registered.
グループが登録されていませんでした。
指定したユーザーにグループを登録してください。または，グループが登録されているユーザーを指定してください。

KAPM15233-E
On the DNS server,the SRV record corresponding to the domain name is not defined. (domain name = aa...aa)
aa...aa：ドメイン名称
DNSサーバにドメイン名に対応するSRVレコードが定義されていません。
次の対処をしてください。

DNSサーバにドメイン名に対応したSRVレコードを定義してください。

ドメイン名が誤っていないか設定内容を確認してください。

KAPM15234-I
The DNS server has been referenced. (aa...aa = bb...bb, domain name = cc...cc)
aa...aa：属性名
bb...bb：属性値
cc..cc：ドメイン名称
DNSサーバを参照します。

KAPM15235-E
A server error occurred. (aa...aa = bb...bb)
aa...aa：属性名
bb...bb：属性値
サーバエラーが発生しました。
次の対処をしてください。

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

StartTLSで通信するときは，SSLの設定を確認してください。

OCSPが有効な場合，証明書が有効であるか確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15236-E
A check cannot be performed because the group definition is invalid.
グループ定義が不正のためチェックできません。
auth.group.mappingの値を見直してから再実行してください。

KAPM15237-I
Group acquisition was successful. (aa...aa = bb...bb)
aa...aa：属性名
bb...bb：属性値
グループ取得に成功しました。

KAPM15238-E
Group acquisition failed. (aa...aa = bb...bb)
aa...aa：属性名
bb...bb：属性値
グループ取得に失敗しました。
次の対処をしてください。

指定したユーザーにグループが登録されていることを確認してください。

exauth.propertiesに設定されている対応したサーバのbasednを見直してください。

KAPM15239-E
The group was not registered. (aa...aa= bb...bb)
aa...aa：属性名
bb...bb：属性値
グループが登録されていませんでした。
指定したユーザーにグループを登録してください。または，グループが登録されているユーザーを指定してください。

KAPM15240-E
On the DNS server,the SRV record corresponding to the domain name is not defined. (aa...aa = bb...bb)
aa...aa：属性名
bb...bb：属性値
DNSサーバにドメイン名に対応するSRVレコードが定義されていません。
次の対処をしてください。

DNSサーバにドメイン名に対応したSRVレコードを定義してください。

ドメイン名が誤っていないか設定内容を確認してください。

KAPM15241-E
An attempt to connect to the DNS server failed. (aa...aa = bb...bb)
aa...aa：属性名
bb...bb：属性値
DNSサーバとの接続に失敗しました。
DNSサーバの設定内容を見直してください。

KAPM15242-E
An unexpected error occurred on the DNS server. (aa...aa = bb...bb)
aa...aa：属性名
bb...bb：属性値
DNSサーバで予期しないエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15243-E
The common items cannot be checked because they are not set correctly.
共通項目が正しく設定されていないため，チェックできません。
共通項目の設定を見直して，再度実行してください。

KAPM15244-I
The connection for realm aa...aa was checked.
aa...aa：レルム名
レルムaa...aaに関して接続を確認しました。

KAPM15245-I
A connection was successfully established. (aa...aa = bb...bb)
aa...aa：属性名
bb...bb：属性値
接続に成功しました。

KAPM15246-E
A connection attempt has failed. (aa...aa = bb...bb)
aa...aa：属性名
bb...bb：属性値
接続に失敗しました。
外部認証サーバが正しく動作していることを確認したあと，次の対処をしてください。
LDAPの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト名またはIPアドレス，ポート，およびプロトコルが正しいか確認してください。

ネットワークが正しく接続されているか確認してください。

ファイアウォールの設定を確認してください。

LDAPディレクトリサーバがLDAPv3プロトコルに対応（準拠）しているか確認してください。

StartTLSで通信するときは，SSLの設定内容を見直してください。StartTLSでは，IPアドレスではなくホスト名を指定してください。

OCSPが有効な場合，証明書が有効であるか確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

RADIUSの場合：

exauth.propertiesに設定されているホスト名またはIPアドレス，ポート，およびプロトコルが正しいか確認してください。

外部認証サーバに設定したクライアントのシークレットと，クライアントで設定したシークレットを確認して，再設定してください。

ネットワークが正しく接続されているか確認してください。

ファイアウォールの設定を確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15247-E
Authentication of the user account used for information searching has failed. (aa...aa = bb...bb)
aa...aa：属性名
bb...bb：属性値
情報検索用のユーザーアカウントの認証に失敗しました。
次の対処をしてください。
LDAP階層構造モデルの場合：
情報検索用のユーザーアカウントのDNとパスワードを見直してから，hcmdsldapuserコマンドを再実行してください。
LDAPフラットモデルの場合：
hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

KAPM15248-E
The DN of the user account used for information searching was not found. (aa...aa = bb...bb)
aa...aa：属性名
bb...bb：属性値
情報検索用のユーザーアカウントのDNが見つかりませんでした。
次の対処をしてください。
LDAP階層構造モデルの場合：
情報検索用のユーザーアカウントのDNを見直してから，hcmdsldapuserコマンドを再実行してください。
LDAPフラットモデルの場合：
hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

KAPM15249-E
Authentication of the specified user has failed. (aa...aa = bb...bb)
aa...aa：属性名
bb...bb：属性値
指定したユーザーの認証に失敗しました。
次の対処をしてください。
LDAPの場合：

指定したユーザーを見直してください。ユーザーには，DN形式ではなくユーザー名だけ指定してください。

指定したユーザーのパスワードを見直してください。

指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて，かつ有効になっているか確認してください。

exauth.propertiesに設定されている対応したサーバのbasednまたはattrを見直してください。

LDAP階層構造モデルの場合，次の対処をしてください。
・hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
・情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。

LDAPフラットモデルの場合，hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

RADIUSの場合：

指定したユーザーを見直してください。

指定したユーザーのパスワードを見直してください。

指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて，かつ有効になっているか確認してください。

PAPまたはCHAPの設定が，有効になっているか確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15250-E
The specified user was not found. (aa...aa = bb...bb)
aa...aa：属性名
bb...bb：属性値
指定したユーザーが見つかりませんでした。
次の対処をしてください。

指定したユーザーを見直してください。ユーザーには，DN形式ではなくユーザー名だけ指定してください。

指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて，かつ有効になっているか確認してください。

exauth.propertiesに設定されている対応したサーバのbasednまたは，attrを見直してください。

LDAP階層構造モデルの場合，次の対処をしてください。
・hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
・情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。

LDAPフラットモデルの場合，hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15251-E
The specified user was not found. (aa...aa = bb...bb)
aa...aa：属性名
bb...bb：属性値
指定したユーザーが見つかりませんでした。
次の対処をしてください。

指定したユーザーが外部認証サーバに登録されているか確認してください。

exauth.propertiesに設定されている対応したサーバのbasednまたはattrを見直してください。

LDAP階層構造モデルの場合，次の対処をしてください。
・hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
・情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。

KAPM15252-E
A dn value is invalid. (aa...aa = bb...bb)
aa...aa：属性名
bb...bb：属性値
DNの値が不正です。
次の対処をしてください。

exauth.propertiesに設定されている対応したサーバのbasednを見直してください。

hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されている場合，次の対処をしてください。
・hcmdsldapuserコマンドのDNオプションに指定した値を見直してください。

KAPM15253-E
The JP1/Base connection could not be verified because the authentication user was not found in the DBMS.
DBMSに認証ユーザーが見つかったため，JP1/Baseへの接続確認は行いません。
指定したユーザーをSuite製品のDBMSから削除するか，Suite製品のDBに登録されていないユーザーを指定してください。

KAPM15254-E
HiCommand Base does not support this version of JP1/Base.
JP1/Baseは，未サポートのバージョンです。
JP1/Base10-00以上を使用してください。

KAPM15255-E
Acquisition of the JP1/Base version failed.
JP1/Baseのバージョンの取得に失敗しました。
プライマリーサーバにインストールされたJP1/Baseが，正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15256-E
An attempt to connect to JP1/Base failed.
JP1/Baseへの接続に失敗しました。
プライマリーサーバにインストールされたJP1/Baseが，正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15257-E
JP1/Base initialization failed.
JP1/Baseの初期化に失敗しました。
プライマリーサーバにインストールされたJP1/Baseが，正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15258-I
The JP1/Base connection will now be checked.
JP1/Baseへの接続チェックをします。

KAPM15259-I
The JP1/Base connection was successfully checked.
JP1/Baseへの接続チェックが成功しました。

KAPM15260-E
JP1/Base user authentication failed.
JP1/Baseでユーザーの認証に失敗しました。
正しいユーザーIDまたはパスワードを指定してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15261-E
JP1/Base authentication failed because the user ID or password is incorrect.
ユーザーIDまたはパスワードが異なるため，JP1/Baseで認証に失敗しました。
正しいユーザーIDまたはパスワードを指定してください。

KAPM15262-I
HiCommand Base will now check whether user permission information can be acquired from JP1/Base.
JP1/Baseからユーザーの権限情報の取得確認を行います。

KAPM15263-I
User permission information was successfully acquired from JP1/Base.
JP1/Baseからユーザーの権限情報の取得に成功しました。

KAPM15264-E
Permissions have not been assigned to the user in JP1/Base.
JP1/Baseでユーザーに権限が付与されていません。
JP1/Baseでユーザーに権限を付与してください。

KAPM15265-E
JP1/Base is not installed.
JP1/Baseがインストールされていません。
プライマリーサーバと同一ホスト上にJP1/Baseをインストールしてください。

KAPM15266-E
Acquisition of user permission information from JP1/Base failed.
JP1/Baseからユーザーの権限情報の取得に失敗しました。
再度実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15267-E
This JP1/Base version is not supported.
このバージョンのJP1/Baseは未サポートです。
JP1/Base10-00以上を使用してください。

KAPM15268-I
The user permission information will now be acquired from JP1/Base and checked.
JP1/Baseからユーザーの権限情報を取得して確認します。

KAPM15300-I
hcmdslicense3コマンドを開始しました。
hcmdslicense3コマンドを開始しました。

KAPM15301-I
hcmdslicense3コマンドが成功しました。
hcmdslicense3コマンドが成功しました。

KAPM15302-E
hcmdslicense3コマンドが失敗しました。
hcmdslicense3コマンドが失敗しました。

KAPM15303-I
aa...aa関数を開始しました。
aa...aa：関数名
関数が開始されました。

KAPM15304-I
aa...aa関数が終了しました。
aa...aa：関数名
関数が終了しました。

KAPM15305-E
インストールパスの取得に失敗しました。
インストールパスの取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15306-E
オプションが不正です。
コマンドのオプションが不正です。
オプションを確認してください。

KAPM15307-E
ログファイルパス格納用のメモリ確保に失敗しました。
ログファイルパス格納用のメモリ確保に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15308-E
ログの初期化に失敗しました。
ログの初期化に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15309-I
ライセンスの表示が成功しました。
ライセンスの表示が成功しました。

KAPM15310-E
ライセンスの表示に失敗しました。
ライセンスの表示に失敗しました。

KAPM15311-E
エンコードに失敗しました。
エンコードに失敗しました。

KAPM15312-E
デコードに失敗しました。
デコードに失敗しました。

KAPM15313-I
ライセンス登録処理を開始しました。
ライセンス登録処理を開始しました。

KAPM15314-I
ライセンス削除処理を開始しました。
ライセンス削除処理を開始しました。

KAPM15315-I
ライセンス表示処理を開始しました。
ライセンス表示処理を開始しました。

KAPM15316-I
ライセンスリセット処理を開始しました。
ライセンスリセット処理を開始しました。

KAPM15317-E
入力した総容量ライセンスはサポートしていません。
入力した総容量ライセンスはサポートしていません。
有効なライセンスを入力してください。

KAPM15318-E
入力したサーバ容量ライセンスはサポートしていません。
入力したサーバ容量ライセンスはサポートしていません。
有効なライセンスを入力してください。

KAPM15319-I
ライセンスキーを処理しました。 (識別子 = aa...aa, 番号 = bb...bb)
aa...aa：識別子
bb...bb：番号
処理されたライセンス情報。

KAPM15320-I
aa...aa
aa...aa：コマンドライン引数
コマンドに指定したオプションが表示されます。

KAPM15321-E
A memory allocation error occurred.
メモリー確保エラーが発生しました。
再度実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15322-E
Exclusion processing failed. (function = aa...aa, detailed error code = bb...bb)
aa...aa：関数名
bb...bb：詳細なエラーコード
排他処理が失敗しました。
再度実行してください。それでも問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15323-E
Exclusive control has failed.
排他制御に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15324-E
Information related to the exclusion control failure will be output. (function name = aa...aa, detailed error code = bb...bb, processing time = cc...cc)
aa...aa：関数名
bb...bb：詳細なエラーコード
cc...cc：処理時間
排他制御の失敗に関する情報を出力します。
直前のメッセージに従って対処してください。

KAPM15325-E
An attempt to release the lock failed.
排他の解除に失敗しました
再度実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15330-I
処理が正常に終了しました。 (aa...aa : bb...bb) cc...cc
aa...aa：リターンコード
bb...bb：エラーコード
cc...cc：ライセンス情報
処理が正常に終了しました。

KAPM15331-E
システム環境が不正です。
システム環境が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15332-E
ライセンスの有効期間が満了しています。
ライセンスの有効期間が満了しています。
有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを入力してください。

KAPM15333-E
入力したライセンスキーが不正です。(aa...aa : bb...bb) cc...cc
aa...aa：リターンコード
bb...bb：エラーコード
cc...cc：ライセンス情報
入力したライセンスキーが不正です。
有効なライセンスキーを入力してください。

KAPM15334-E
入力したライセンスキーファイルがありません。
入力したライセンスキーファイルがありません。
有効なライセンスキーファイルを入力してください。

KAPM15335-E
入力されたライセンスキーファイルが不正です。
入力されたライセンスキーファイルが不正です。
有効なライセンスキーファイルを入力してください。

KAPM15336-E
ライセンスキーファイルに，処理の対象となるライセンスキーがありません。
ライセンスキーファイルに，処理の対象となるライセンスキーがありません。
有効なライセンスキーファイルを入力してください。

KAPM15337-E
削除すべきライセンスが存在しません。
削除するライセンスがありません。
削除するライセンスを指定し直してください。

KAPM15338-E
入力したSubscriptionライセンスの有効期限が切れています。
入力したSubscriptionライセンスの有効期限が切れています。
有効なSubscriptionライセンスを入力してください。

KAPM15400-I
A Daemon will now start.
常駐プロセスを起動します。

KAPM15401-I
A Daemon has stopped.
常駐プロセスを停止しました。

KAPM15402-E
A Daemon has terminated abnormally. Code=[aa...aa]
aa...aa：常駐プロセスの終了コード
常駐プロセスが異常終了しました。 Code=[aa...aa]
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15411-I
hcmdssvlog [aa...aa]{,[bb...bb],......[.....]}
aa...aa：コマンドライン引数
bb...bb：コマンドライン引数
コマンドに指定されたオプションを表示します。

KAPM15417-E
An option is invalid. Code=[aa...aa], Data=[bb...bb]
aa...aa：発生箇所を示すコード
bb...bb：発生したオプションや値
オプションの指定に誤りがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15418-E
An unexpected exception occurred.
予期しない例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15422-E
The option is invalid.
オプションの指定に誤りがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15423-E
The specified value of option is invalid. (option = aa...aa)
aa...aa：オプション名
オプションに指定した値に誤りがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15424-E
The directory aa...aa does not exist.
aa...aa：ディレクトリ名
指定したディレクトリaa...aaがありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15425-E
A file with the same name as the specified directory already exists. (file = aa...aa)
aa...aa：ファイル名
ディレクトリに指定した文字列と同じ名前のファイルがあるため，この名前は指定できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15426-E
The license information file does not exist in the specified directory. (license information file = aa...aa)
aa...aa：ライセンス情報ファイル名
指定したディレクトリには，ライセンス情報ファイルがありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15427-E
The license information file cannot be accessed. (license information file = aa...aa)
aa...aa：ライセンス情報ファイル名
ライセンス情報ファイルにアクセスできません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15428-E
The license information file might be corrupted. (license information file = aa...aa)
aa...aa：ライセンス情報ファイル名
ライセンス情報ファイルが壊れているおそれがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15429-E
The license information file at the transfer destination cannot be accessed. (license information file = aa...aa)
aa...aa：ライセンス情報ファイル名
移行先のライセンス情報ファイルにアクセスできません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15430-E
An attempt to write to the license information file failed. (license information file = aa...aa)
aa...aa：ライセンス情報ファイル名
ライセンス情報ファイルの書き込みに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15431-E
Comparison of the license definition files at the transfer source and transfer destination failed.
移行元と移行先のライセンス情報ファイルが比較できなかったため，ライセンスの移行に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15433-E
An attempt to give the license information file the hidden attribute failed.
ライセンス情報ファイルの属性を変更できなかったため，ライセンスの移行に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15434-E
An attempt to transfer license information in the DKC_info format failed.
DKC_info形式のライセンス情報の移行に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15435-E
The numbers of license information items on the transfer source and the transfer destination do not match. (transfer source = aa...aa, transfer destination = bb...bb)
aa...aa：移行元のライセンス情報の数
bb...bb：移行先のライセンス情報の数
移行先のライセンス情報の数が，移行元のライセンス情報の数と一致しません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15436-E
The status lines of the license information files at the transfer source and transfer destination do not match. (line number = aa...aa)
aa...aa：移行元のライセンス情報ファイルの行番号
移行先のライセンス情報の内容が，移行元のライセンス情報の内容と一致しません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15437-E
The PPID values of the transfer source and transfer destination do not match. (transfer source = aa...aa, transfer destination = bb...bb)
aa...aa：移行元のPPIDの値
bb...bb：移行先のPPIDの値
移行先のPPIDの値が，移行元のPPIDの値と一致しません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15438-E
The device numbers of the transfer source and transfer destination do not match. (transfer source = aa...aa, transfer destination = bb...bb)
aa...aa：移行元のDKC製番
bb...bb：移行先のDKC製番
移行先のDKC製番が，移行元のDKC製番と一致しません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15439-E
The license key types of the transfer source and the transfer destination do not match. (transfer source = aa...aa, transfer destination = bb...bb)
aa...aa：移行元のライセンスキー種別
bb...bb：移行先のライセンスキー種別
移行先のライセンスキー種別が，移行元のライセンスキー種別と一致しません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15440-E
The device types of the transfer source and the transfer destination do not match. (transfer source = aa...aa, transfer destination = bb...bb)
aa...aa：移行元の装置種別
bb...bb：移行先の装置種別
移行先の装置種別が，移行元の装置種別と一致しません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15442-E
The license capacities of the transfer source and the transfer destination do not match. (transfer source = aa...aa, transfer destination = bb...bb)
aa...aa：移行元のライセンス容量
bb...bb：移行先のライセンス容量
移行先のライセンス容量が，移行元のライセンス容量と一致しません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15443-E
The expiration dates of the transfer source and the transfer destination do not match. (transfer source = aa...aa, transfer destination = bb...bb)
aa...aa：移行元の満了日付
bb...bb：移行先の満了日付
移行先の満了日付が，移行元の満了日付と一致しません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15444-E
The serial numbers of the transfer source and the transfer destination do not match. (transfer source = aa...aa, transfer destination = bb...bb)
aa...aa：移行元のシリアル番号
bb...bb：移行先のシリアル番号
移行先のシリアル番号が，移行元のシリアル番号と一致しません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15445-E
The license information file at the transfer destination cannot be accessed. (type = aa...aa)
aa...aa：製品名
移行先のライセンス情報ファイルにアクセスできません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15446-E
The license information file at the transfer destination might be corrupted. (type = aa...aa)
aa...aa：製品名
移行先のライセンス情報ファイルが壊れているおそれがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15447-E
Execution of the hcmdssethiddenfile command failed.
hcmdssethiddenfileコマンドの実行に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15448-I
The hcmdslicenseconvert command ended normally.
hcmdslicenseconvertコマンドは正常終了しました。

KAPM15449-E
An unexpected exception occurred.
予期しない例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15450-I
hcmdslicenseconvert [aa...aa]{,[bb...bb],......[.....]}
aa...aa：コマンドライン引数
bb...bb：コマンドライン引数
コマンドに指定されたコマンドライン引数を表示します。

KAPM15451-E
An attempt to transfer a license failed because the fixed character string inserted into the license information file on the transfer destination was invalid.
移行先のライセンス情報ファイルに挿入された固定文字列の内容が誤っているため，ライセンスの移行に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15452-I
License information before migration: aa...aa
aa...aa：ライセンス情報
移行前のライセンス情報です。

KAPM15460-I
The hcmdschgjdk command started.
hcmdschgjdkコマンドを開始しました。

KAPM15461-I
The hcmdschgjdk command successfully ended.
hcmdschgjdkコマンドが成功しました。

KAPM15462-E
The hcmdschgjdk command failed.
hcmdschgjdkコマンドが失敗しました。

KAPM15463-I
The aa...aa function started.
aa...aa：関数名
関数が開始されました。

KAPM15464-I
The aa...aa function ended.
aa...aa：関数名
関数が終了しました。

KAPM15465-E
Acquisition of the installation path failed.
インストールパスの取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15466-E
One or more options are invalid.
コマンドのオプションが不正です。
オプションを確認してください。

KAPM15467-E
Allocation of memory to store the log file path failed.
ログファイルパス格納用のメモリ確保に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15468-E
Log initialization failed.
ログの初期化に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15469-E
An internal error occurred.
内部エラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15470-E
A fatal error occurred.
致命的なエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15471-I
The hcmdschgjdk command ended.
hcmdschgjdkコマンドが終了しました。

KAPM15472-I
The JDK being used was changed.
使用するJDKを変更しました。

KAPM15473-I
The JDK being used was not changed.
使用するJDKは変更されませんでした。

KAPM15474-E
The platform is not supported.
対応プラットフォームではありません。

KAPM15475-E
Creation of a symbolic link failed.
シンボリックリンクの作成に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15476-W
A JDK could not be detected from the installation information of this OS.
このOSのインストール情報からJDKを検出できませんでした。
OSがSolarisまたはLinuxの場合，Oracle JDKのインストール先をデフォルトから変更していると，Oracle JDK のインストール先を取得できないため，JDKの選択画面にOracle JDKは表示されません。
使用するJDKを変更する場合は，「Use the Java Development Kit bundled with the product」または「Set the installation path to a Java Development Kit」を選択してください。

KAPM15477-E
Detection of a JDK failed.
インストールされているJDKの検出に失敗しました。
JDKのインストール状態を確認してください。それでも問題が解決しない場合は，JDKのインストールパスを直接指定してください。

KAPM15478-I
JDK version = aa...aa
aa...aa：JDKのバージョン
JDKのバージョンを示します。

KAPM15479-I
JDK currently being used: name = aa...aa
aa...aa：JDKの種別を表す文字列
現在使用しているJDKを示します。

KAPM15480-I
Selected JDK: name = aa...aa, installation path = bb...bb
aa...aa：JDKの種別を表す文字列
bb...bb：JDKのインストールパス
選択されたJDKを示します。

KAPM15481-E
The file "aa...aa" does not exist.
aa...aa：ファイル名
ファイルが存在しません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15482-E
Execution of the aa...aa command failed.
aa...aa：コマンド名
コマンドの実行に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15483-I
Enter the number of the JDK to use.
使用するJDKの番号を入力してください。

KAPM15484-I
JDK currently being used: aa...aa
aa...aa：JDKの種別を表す文字列
現在使用しているJDKを示します。

KAPM15485-I
Enter the JDK installation path.
JDKがインストールされているパスを入力してください。

KAPM15486-I
To maintain the current settings, do not enter anything, and then press [Enter].
設定を変更しない場合は，何も入力しないで［Enter］キーを押してしてください。

KAPM15487-I
Bundled JDK
バンドル版のJDKを示す文字列です。

KAPM15488-I
Enter the JDK installation path.
JDKのインストールパスを入力する。

KAPM15489-E
The specified value is invalid.
入力した値は不正です。
入力する値を確認してください。

KAPM15490-E
The specified JDK could not be used.
指定したJDKは使用できませんでした。
JDKのインストール状態を確認してください。

KAPM15491-I
Detected JDK: name = aa...aa, installation path = bb...bb
aa...aa：JDKの種別を表す文字列
bb...bb：JDKのインストールパス
検出されたJDKを示します。

KAPM15492-E
The file system at the installation destination is not NTFS.
インストール先のファイルシステムがNTFSではありません。

KAPM15493-E
An error occurred during execution of the aa...aa command.
aa...aa：コマンド名
コマンドでエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15494-E
An attempt to copy from the file "aa...aa" to the file "bb...bb" failed.
aa...aa：コピー元ファイル名
bb...bb：コピー先ファイル名
ファイルのコピーに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15495-E
An attempt to edit the file "aa...aa" failed.
aa...aa：ファイル名
ファイルの編集に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15496-I
The command was executed. (command name = aa...aa, return code = bb...bb)
aa...aa：コマンド名
bb...bb：リターンコード
コマンドを実行しました。

KAPM15497-E
A memory allocation error occurred.
メモリの確保に失敗しました。
再度実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15500-I
Execution of the "aa...aa" command has started.
aa...aa：コマンド名
aa...aaコマンドの処理を開始しました。

KAPM15501-I
The command was executed. (command name = aa...aa, return code = bb...bb)
aa...aa：コマンド名
bb...bb：リターンコード
コマンドを実行しました。

KAPM15502-E
The error has occurred in aa...aacommand. code=bb...bb
aa...aa：コマンド
bb...bb：エラーコード
aa...aaコマンドの実行時にエラーが発生しました。
コマンドの指定に誤りがないことを確認してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15503-I
aa...aa
aa...aa：コマンドライン引数
コマンドに指定したオプションが表示されます。

KAPM15504-E
An error occurred in an internal function. (function = aa...aa, error code = bb...bb)
aa...aa：関数
bb...bb：エラーコード
内部関数でエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15505-E
Log initialization failed.
ログの初期化に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15506-E
Acquisition of the installation path failed.
インストールパスの取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15507-E
Allocation of memory to store the log file path failed.
ログファイルパス格納用のメモリ確保に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15510-I
The hcmdsdbpdls command ended successfully.
hcmdsdbpdlsコマンドが終了しました。

KAPM15511-E
Execution of the hcmdsdbpdls command failed.
hcmdsdbpdlsコマンドが失敗しました。
直前のメッセージKAPMxxxxx-Eを参照してください。

KAPM15512-E
An option is invalid.
オプションが不正です。
正しいオプションを指定してコマンドを再実行してください。

KAPM15513-E
The directory does not exist. (directory path = aa...aa)
aa...aa：ディレクトリのパス
ディレクトリがありません。
ディレクトリがあるか確認してください。

KAPM15514-E
Hitachi Command Suite Common Component has not been installed.
Hitachi Command Suite 共通コンポーネントがインストールされていません。
Hitachi Command Suite 共通コンポーネントがインストールされていることを確認してください。

KAPM15515-E
Execution of the pdls command failed.
pdlsコマンドが失敗しました。
DBMSを起動してください。
DBMSがすでに起動している場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15516-I
The pdls command execution results: aa...aa
aa...aa：実行するコマンドの画面出力
pdlsコマンドの実行結果です。

KAPM15517-I
The hcmdsdbpdls command has started.
hcmdsdbpdlsコマンドを開始しました。

KAPM15518-I
A connection with HiRDB has been established.
HiRDBへの接続がありました。

KAPM15519-I
A connection with HiRDB has not been established.
HiRDBへの接続がありませんでした。

KAPM15520-E
An attempt to output a file has failed. (file path = aa...aa)
aa...aa：ファイルのパス
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15521-E
The path is not an absolute path. (file path = aa...aa)
aa...aa：ファイルのパス
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15522-E
Acquisition of the HiCommand Base installation path failed.
Hitachi Command Suite共通コンポーネントのインストールディレクトリの取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15523-E
An attempt to set the environment variable has failed.
環境変数の設定に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15524-W
An attempt to delete the file failed. (file path = aa...aa)
aa...aa：ファイルのパス
ファイルの削除に失敗しました。
次のことを確認したあと，手動でCSVファイルを削除してください。
・ファイルが使用中でないか
・アクセス権は正しいか

KAPM15525-E
An attempt to delete the file to which the HiRDB connection status is output failed. (file path = aa...aa)
aa...aa：ファイルのパス
HiRDBの接続状態を出力するファイルの削除に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15526-E
Analysis of the pdls results failed.
pdls結果の解析に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15527-E
Memory allocation failed.
メモリの確保に失敗しました。
再度実行してください。それでも問題が解決しない場合は，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAPM15528-E
An error occurred in an internal function. (function = aa...aa, error code = bb...bb)
aa...aa：関数
bb...bb：エラーコード
内部関数でエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15529-E
One or more arguments specified for the hcmdsPutenv function are invalid.
hcmdsPutenv関数に指定した引数が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15530-W
An attempt to output the execution results of the pdls command to the log file failed.
pdlsコマンドの実行結果をログファイルに出力することに失敗しました。

KAPM15550-E
Acquisition of the version of aa...aafailed.
aa...aa：製品名称
製品のバージョン情報取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15551-E
The system environment is invalid.
システム環境が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15552-E
Reading of the file failed. (file name = aa...aa)
aa...aa：ファイルのパス
ファイルの読み込みに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15553-E
The product version of the backup is different from the product version of the current environment.
hcmdsdbコマンドのバックアップデータに含まれる製品のバージョンとリストア環境の製品バージョンが異なります。
リストア先の製品のバージョンを，バックアップ時の製品のバージョンと同じにしてから，コマンドを再実行してください。
それでも問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15554-W
Deletion of a file failed. (file name = aa...aa)
aa...aa：ファイルのパス
このコマンドで使用する一時ファイルの削除に失敗しました。
ファイルがある場合は，次のことを確認してください。

ファイルが使用中でないか

アクセス権は正しいか

そのあと，手動でファイルを削除してから，コマンドを再実行してください。
それでも問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15555-W
Deletion of a directory failed. (directory name = aa...aa)
aa...aa：ディレクトリのパス
このコマンドで使用する一時ディレクトリの削除に失敗しました。
ディレクトリがある場合は，次のことを確認してください。

ディレクトリが使用中でないか

アクセス権は正しいか

そのあと，手動でディレクトリを削除してから，コマンドを再実行してください。
それでも問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15556-W
Creation of a directory failed. (directory name = aa...aa)
aa...aa：ディレクトリのパス
このコマンドで使用する一時ディレクトリの作成に失敗しました。
次のことを確認したあと，コマンドを再実行してください。それでも問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

アクセス権は正しいか

KAPM15557-E
The configuration of the product when it was backed up is different from the configuration of the product in the current environment.
バックアップ時の製品の構成と現在の環境の製品の構成が異なります。
リストア先の製品の構成を，バックアップ時の製品の構成と同じにしてから，コマンドを再実行してください。
それでも問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15560-I
The host name was changed successfully. (before = aa...aa, after = bb...bb)
aa...aa：変更前のホスト名
bb...bb：変更後のホスト名
ホスト名の変更に成功しました。

KAPM15561-I
The set host name will now be displayed. (host name = aa...aa)
aa...aa：ホスト名
設定されているホスト名を表示します。

KAPM15562-E
One or more arguments are invalid.
引数が不正です。
引数を確認してください。

KAPM15563-E
The specified host name is invalid.
指定したホスト名が不正です。
指定したホスト名を確認してください。

KAPM15564-E
The configuration file could not be accessed.
設定ファイルにアクセスできませんでした。
次のことを確認してください。

httpsd.confファイルが存在しているか

httpsd.confファイルが使用中でないか

httpsd.confファイルの作成ディレクトリは適切か

KAPM15565-E
The configuration file format is invalid.
設定ファイルの形式が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15566-E
An unexpected error occurred.
予期しないエラーが発生しました。
再度実行してください。それでも問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15567-E
An attempt to acquire the installation path has failed.
インストールパスの取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15568-E
A memory allocation error occurred.
メモリー確保エラーが発生しました。
再度実行してください。それでも問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15569-E
An attempt to output a file has failed.
ファイルの出力に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15570-E
Log initialization failed.
ログの初期化に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15580-E
One or more arguments are invalid.
引数が不正です。
引数を確認してください。

KAPM15581-E
An unexpected error occurred.
予期しないエラーが発生しました。
再度実行してください。それでも問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15582-E
An attempt to acquire the installation path has failed.
インストールパスの取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15583-E
A memory allocation error occurred.
メモリー確保エラーが発生しました。
再度実行してください。それでも問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決に，詳細な調査が必要です。
障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15584-E
Log initialization failed.
ログの初期化に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15585-E
The service will not be stopped because the status of the service could not be confirmed. (service name = aa...aa)
aa...aa：サービス表示名
サービスの状態が確認できなかったため，このサービスの停止処理は実行しません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15586-E
The service will not be started because the status of the service could not be confirmed. (service name = aa...aa)
aa...aa：サービス表示名
サービスの状態が確認できなかったため，このサービスの起動処理は実行しません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15587-E
Acquisition of the displayed service name failed. (service name = aa...aa)
aa...aa：サービス名
サービス表示名の取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15588-E
The Win32API has failed. API name=aa...aa, error code=bb...bb
aa...aa：WIN32API名
bb...bb：GetLastError()の結果
WIN32APIでエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15608-I
JDK currently being used: aa...aa[bb...bb]
aa...aa：JDKの種別を表す文字列
bb...bb：JDKのインストールパス
現在使用しているJDKを示します。

KAPM15609-W
An attempt to get the symbolic link information failed.
シンボリックリンク情報の取得に失敗しました。

KAPM15610-E
Execution of the readlink function failed. (error code = aa...aa)
aa...aa：エラーコード
readlink関数の実行に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15611-E
Addition of a parameter to the sysconf.cfg file failed.
sysconf.cfgファイルへのパラメーター追加に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15612-E
The JDK version check failed. (version = aa...aa)
aa...aa：バージョン
JDKのバージョンチェックに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15613-E
Information about supported JDK versions could not be acquired.
サポートしているJDKの情報を取得できませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15614-E
Execution of the aa...aa function failed. (error code = bb...bb)
aa...aa：関数名
bb...bb：エラーコード
aa...aa関数の実行に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15620-I
The method has started.
メソッドを開始しました。

KAPM15621-I
The method has finished.
メソッドが終了しました。

KAPM15622-I
The hcmdsdbrepair command has started.
hcmdsdbrepairコマンドを開始しました。

KAPM15623-I
The hcmdsdbrepair command has finished.
hcmdsdbrepairコマンドが終了しました。

KAPM15624-E
The hcmdsdbrepair command cannot be executed in a standby system. Execute this command in an online system.
待機系では実行できません。実行系で実行してください。
実行系で実行してください。

KAPM15625-E
The value of hcmds.home could not be acquired.
hcmds.homeの値を取得できません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15626-E
An option is invalid.
オプションが不正です。
正しいオプションを指定して，コマンドを再実行してください。

KAPM15627-E
No value has been specified for an option.
オプションの値が指定されていません。
正しいオプションを指定して，コマンドを再実行してください。

KAPM15628-E
The backup data is invalid.
指定したバックアップデータが不正のため続行できません。
ほかのバックアップデータを指定して，コマンドを再実行してください。

KAPM15629-E
A fatal error occurred.
致命的なエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15630-I
The parameter definition file has been backed up.
パラメーター定義ファイルのバックアップを完了しました。

KAPM15631-I
The backup file of the parameter definition file has been deleted.
パラメーター定義ファイルのバックアップファイルが削除されました。

KAPM15632-E
An attempt to execute the aa...aacommand has failed.
aa...aa：コマンド名
aa...aaコマンドの実行に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15633-E
An attempt to acquire the key name has failed.
キー名の取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15634-E
An attempt to acquire a value has failed.
値の取得に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15635-E
HiRDB has not been set up.
HiRDBがセットアップされていないため，続行できません。

KAPM15636-E
The backup data format contains an error. (target data = aa...aa)
aa...aa：対象データ
バックアップデータの形式に誤りがあります。
ほかのバックアップデータを指定して，コマンドを再実行してください。

KAPM15637-E
An attempt to extract the archive file has failed.
アーカイブファイルの展開に失敗しました。
ほかのバックアップデータを指定して，コマンドを再実行してください。

KAPM15638-E
Processing cannot be continued because the backed-up product data is insufficient.
バックアップした製品のデータが足りないため，処理を続行できません。
インストールされている製品のバックアップデータを含む，ほかのバックアップデータを指定して，コマンドを再実行してください。

KAPM15639-W
The installed product and backed-up product versions do not match.
インストールされている製品とバックアップした製品のバージョンが異なります。

KAPM15640-W
If you continue, the database might become corrupted. Do you want to continue? (y/n) [default=n]
処理を続行すると，データベースが壊れるおそれがあります。
データベースが壊れると問題がある場合は，操作を中断してください。データベースが壊れても問題ない場合だけ，処理を続行してください。

KAPM15641-W
Are you sure you want to continue? (y/n) [default=n]
処理を続行すると，データベースが壊れるおそれがあります。
データベースが壊れると問題がある場合は，操作を中断してください。データベースが壊れても問題ない場合だけ，処理を続行してください。

KAPM15642-E
An exception occurred.
例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15643-I
The unsetup operation has started.
アンセットアップを開始しました。

KAPM15644-I
The unsetup operation has ended.
アンセットアップが終了しました。

KAPM15645-I
Setup has started.
セットアップを開始しました。

KAPM15646-I
Setup has ended.
セットアップが終了しました。

KAPM15647-E
The aa...aa file was not found.
aa...aa：ファイル名
ファイルが見つかりませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15648-E
The aa...aa file could not be read.
aa...aa：ファイル名
ファイルの読み込みに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15649-E
The aa...aa directory could not be deleted.
aa...aa：ディレクトリ名
ディレクトリの削除に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15650-E
You cannot continue because the parameter definition file is insufficient.
パラメーター定義ファイルが足りないため，続行できません。

KAPM15651-W
Processing of the hcmdsdbrepair command was interrupted.
hcmdsdbrepairコマンドの処理を中断しました。

KAPM15652-I
Version information is output. (product name = aa...aa, installed product version = bb...bb, backup data version = cc...cc)
aa...aa：製品名
bb...bb：インストール済み製品バージョン
cc...cc：バックアップデータの製品バージョン
バージョン情報を出力します。

KAPM15653-E
The unsetup operation on the database has failed.
データベースのアンセットアップに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15655-E
Starting of the HiRDB service has failed.
HiRDB サービスの起動に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15656-I
Data import was successful.
データのインポートに成功しました。

KAPM15657-E
An attempt to re-create the database has failed.
データベースの再作成に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15658-E
An attempt to import data has failed.
データのインポートに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15659-E
The data to be imported was not found in the specified directory. (product name = aa...aa)
aa...aa：製品名
インポートするデータがありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15660-I
Processing ended normally.
処理は正常に終了しました。

KAPM15661-E
An attempt to clear a DBMS environment variable has failed.
DBMS クライアント環境変数の削除に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15662-E
An attempt to stop the service or the DBMS has failed.
サービスまたはデータベースの停止に失敗しました。
hcmdsdbrepairコマンド実行前に，hcmdssrvコマンドですべてのサービス停止を実行してください。停止しない場合は障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15663-E
An internal error occurred.
内部エラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15664-E
The "bb...bb" file to be used by "aa...aa" does not exist.
aa...aa：機能名
bb...bb：ファイル名
必要なファイルがありません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15665-E
An attempt to write to the file has failed. (file name = aa...aa)
aa...aa：ファイル名
ファイルの書き込みに失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15667-I
The value of parameter aa...aa is bb...bb.
aa...aa：変数名
bb...bb：値
パラメーターの値を出力します。

KAPM15720-E
An exception occurred.
例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15723-I
The hcmdsdbuser command will now start.
hcmdsdbuserコマンドを開始しました。

KAPM15724-I
The command hcmdsdbuser will now finish.
hcmdsdbuserコマンドが終了しました。

KAPM15726-E
An option is invalid.
オプションが誤っています。
正しいオプションを指定してください。

KAPM15727-E
The command cannot be executed because the database is down.
データベースが停止しているため，コマンドを実行できません。
次のことを確認したあと，コマンドを再度実行してください。

DBMSが起動していること。

DBMSがセットアップされていること。

KAPM15728-E
hcmds.home is not specified in the Java system properties.
Javaのシステムプロパティにhcmds.homeが設定されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15729-E
An error occurred during reading of a library. library path = aa...aa
aa...aa：ライブラリーのパス
ライブラリーの読み取りでエラーが発生しました。ライブラリーのパス=aa...aa
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15730-E
The system environment is invalid.
システム環境が不正です。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15731-E
An error occurred in an internal function. (function = aa...aa, error code = bb...bb)
aa...aa：関数
bb...bb：エラーコード
内部関数でエラーが発生しました。
再度実行してください。問題が解決しない場合は，保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAPM15732-E
A file was not found. (file name = aa...aa)
aa...aa: ファイル名
ファイルが見つかりません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15733-E
An attempt to access the file has failed. (file name = aa...aa)
aa...aa：ファイル名
ファイルのアクセスに失敗しました。
再度実行してください。問題が解決しない場合は，保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAPM15748-E
The file format is invalid. (file name = aa...aa)
aa...aa：ファイル名
ファイルが改ざんされています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15749-E
An attempt to output a file failed. (file path = aa...aa)
aa...aa：ファイルのパス
ファイルの出力に失敗しました。
再度実行してください。問題が解決しない場合は，保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAPM15750-I
The command was executed successfully.
コマンドの実行に成功しました。

KAPM15751-E
Command execution failed.
コマンドの実行に失敗しました。
直前にKAPMxxxxx-Eメッセージがあれば，参照してください。
直前にKAPMxxxxx-Eメッセージがなければ，保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAPM15752-I
The database user authentication information will now be changed. (type = aa...aa)
aa...aa：プログラム種別
DBユーザーの認証情報を変更します。

KAPM15753-I
The database user authentication information will now be restored to default. (type = aa...aa)
aa...aa：プログラム種別
DBユーザーの認証情報をデフォルトにします。

KAPM15754-I
The database user authentication information will now be reset. (type = aa...aa)
aa...aa：プログラム種別
DBユーザーの認証情報をリセットします。

KAPM15755-E
An attempt to execute JNI failed.
JNIの実行に失敗しました。
再度実行してください。問題が解決しない場合は，保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAPM15756-E
An error occurred during file I/O processing.
ファイルの入出力処理でエラーが発生しました。
再度実行してください。問題が解決しない場合は，保守情報を取得し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KAPM15757-I
Registration processing was successful. (target = aa...aa, return code = bb...bb)
aa...aa：処理対象の情報
bb...bb：リターンコード
登録処理が完了しました。

KAPM15758-I
Deletion processing was successful. (target = aa...aa, return code = bb...bb)
aa...aa：処理対象の情報
bb...bb：リターンコード
削除処理が成功しました。

KAPM15759-E
An error occurred during access to the DBMS.
DBMSへのアクセス中に障害が発生しました。
次の対処をしてください。

コマンドを再実行してください。

共通コンポーネントの認証情報の変更で失敗した場合は，失敗したときに指定したnewidの値をoldidとnewidに指定し，newpassの値をoldpassとnewpassに指定して再実行してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15760-E
An error occurred during access to the DBMS. (error code = aa...aa)
aa...aa：エラーコード
DBMSへのアクセス中に障害が発生しました。
次の対処をしてください。

コマンドを再実行してください。

共通コンポーネントの認証情報の変更で失敗した場合は，失敗したときに指定したnewidの値をoldidとnewidに指定し，newpassの値をoldpassとnewpassに指定して再実行してください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15765-E
The ID or password is invalid.
IDまたはパスワードが不正です。
次の対処をしてください。

指定したIDまたはパスワードが正しいか確認してください。

指定したIDまたはパスワードが使用できる文字であるか確認してください。

指定したIDまたはパスワードの長さが最大値を超えていないか確認してください。

共通コンポーネントのIDとパスワードを指定していない場合は，hcmdsdbuserコマンドで共通コンポーネントの設定を行ってください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15766-E
The ID or password is invalid. (error code = aa...aa)
aa...aa：エラーコード
IDまたはパスワードが不正です。
次の対処をしてください。

指定したIDまたはパスワードが正しいか確認してください。

指定したIDまたはパスワードが使用できる文字であるか確認してください。

指定したIDまたはパスワードの長さが最大値を超えていないか確認してください。

共通コンポーネントのIDとパスワードを指定していない場合は，hcmdsdbuserコマンドで共通コンポーネントの設定を行ってください。

問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15767-I
Common Component is set to the default settings.
共通コンポーネントの設定は，デフォルトです。

KAPM15768-I
Common Component is not set to the default settings.
共通コンポーネントの設定は，デフォルトではありません。

KAPM15769-E
The specified ID cannot be used, because it is reserved.
指定したIDは予約済みのため，使用できません。
別のIDを指定して，再度実行ください。

KAPM15770-I
Confirm that the Common Component settings are the default settings.
共通コンポーネントの設定が，デフォルトになっているか確認しています。

KAPM15781-E
A fatal error occurred.
致命的なエラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15782-E
The specified argument is invalid.
指定した引数に誤りがあります。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15783-I
The specified string contains one or more invalid characters.
指定した文字列に使用禁止文字が含まれています。

KAPM15784-I
The command ended normally.
コマンドは正常に終了しました。

KAPM15785-E
The specified string contains an invalid character.
指定した文字列には使用できない文字が含まれています。
使用できる文字に変更したあと，コマンドを再実行してください。

KAPM15792-E
An option is invalid.
オプションが誤っています。
正しいオプションを指定してください。

KAPM15793-E
An internal error occurred.
内部エラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15794-E
The file format is invalid.
ファイルの形式が誤っています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15800-I
The size of the work area was successfully changed.
作業用領域サイズの変更に成功しました。

KAPM15801-I
The size of the system file area was successfully changed.
システムファイル用領域サイズの変更に成功しました。

KAPM15802-I
Are you sure you want to execute the hcmdsdbchgwork command? (Y/N)
コマンド実行を確認するメッセージ。

KAPM15804-I
The size of the work area is aa...aa.
aa...aa：設定されているサイズ
現在設定している作業表用領域のサイズが出力されます。

KAPM15805-I
The size of the system file area is aa...aa.
aa...aa：設定されているサイズ
現在設定しているシステムファイル用領域のサイズが出力されます。

KAPM15808-I
The command will now be executed. (specified command = aa...aa)
aa...aa：実行するコマンドライン
コマンドを実行します。

KAPM15810-I
The size of the work area will now be changed.
作業用領域サイズの変更を開始します。

KAPM15811-I
The size of the system file area will now be changed.
システムファイル用領域サイズの変更を開始します。

KAPM15812-I
Change processing completed.
変更処理が完了しました。

KAPM15813-I
The service and database were stopped.
サービスおよびデータベースを停止しました。

KAPM15814-I
The HiRDB service was successfully stopped.
HiRDBサービスの正常停止に成功しました。

KAPM15815-I
bb...bb was set for the aa...aa key in the hcmdsdbchgwork_setting file.
aa...aa：キー名
bb...bb：設定する値
hcmdsdbchgwork_settingファイルに値を書き込みました。

KAPM15816-I
The hcmdsdbchgwork_setting file was created.
hcmdsdbchgwork_settingファイルを作成しました。

KAPM15820-E
HiRDB is not set up.
HiRDBがセットアップされていないため，続行できません。
HiRDBのセットアップ状態を確認してください。

KAPM15821-E
The HiRDB setup status is "Standby".
HiRDBのセットアップ状態は待機系です。
スタンドアロンまたは実行系で実行してください。

KAPM15822-E
Stopping of the service or database failed.
サービスまたはデータベースの停止に失敗しました。
しばらく待ってから，hcmdssrvコマンドにstopオプションを指定し，実行して，サービスとHiRDBが正常停止していることを確認してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15823-E
An internal error occurred.
内部エラーが発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15824-E
An unexpected exception occurred.
予期しない例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15825-E
Starting of the HiRDB service failed.
HiRDBサービスの起動に失敗しました。
しばらく待ってから，hcmdssrvコマンドにstopオプションを指定し，実行して，サービスとHiRDBが正常停止していることを確認してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15826-E
Stopping of the HiRDB service failed.
HiRDBサービスの停止に失敗しました。
しばらく待ってから，hcmdssrvコマンドにstopオプションを指定し，実行して，サービスとHiRDBが正常停止していることを確認してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15827-E
Reading of the configuration file failed.
設定ファイルが読み込めませんでした。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15828-E
One or more command options are invalid.
コマンドのオプションが誤っています。
正しいオプションを指定してコマンドを再実行してください。

KAPM15829-E
A user operation interrupted the command execution.
ユーザー操作によって中断されました。
コマンドを実行する場合は，KAPM15802-Iの応答入力で"Y"を指定してください。

KAPM15830-E
hcmdsdbchgwork command execution failed.
hcmdsdbchgworkコマンドの実行に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15831-E
Command execution failed. (return code = aa...aa)
aa...aa：リターンコード
コマンドの実行に失敗しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15832-E
An invalid value is set in the aa...aafile.
aa...aa：ファイル名
対象ファイルに正しくない値が設定されています。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15833-E
An exception occurred during command execution.
コマンドの実行中に例外が発生しました。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAPM15834-E
No command arguments are specified.
コマンドの引数が指定されていません。
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

7.3 KAPM40000～KAPM49999

Hitachi Command Suite共通コンポーネントに関するメッセージ（KAPM40000～KAPM49999）を次の表に示します。

表7-3 KAPM40000～KAPM49999：Hitachi Command Suite共通コンポーネントのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KAPM49001-E
aa...aa
aa...aa：例外オブジェクト名と発生した原因，または例外オブジェクトのバックトレース
KAPMxxxxx-Eの詳細情報です。発生した例外オブジェクトとそのバックトレースを表します。
直前のメッセージKAPMxxxxx-Eを参照してください。

8. KAQxで始まるメッセージ

この章では，ファイルサーバに関するメッセージについて説明します。

この章の構成

8.1 KAQxメッセージの詳細

8.1 KAQxメッセージの詳細

KAQxで始まるメッセージについては，ファイルサーバのメッセージマニュアルを参照してください。

プレフィックスのxは英字一文字を表します。具体的には，KAQBやKAQGなどとなります。KAQxで始まるプレフィックスの詳細については，「表1-1 プレフィックスとメッセージIDの種類」を参照してください。

9. KATSで始まるメッセージ

この章では，Tiered Storage Managerに関するメッセージについて説明します。

この章の構成

9.1 KATS10000～KATS19999

9.2 KATS20000～KATS29999

9.3 KATS30000～KATS39999

9.4 KATS40000～KATS49999

9.5 KATS50000～KATS59999

9.6 KATS60000～KATS69999

9.7 KATS90000～KATS99999

9.1 KATS10000～KATS19999

Tiered Storage Manager CLIに関するメッセージ（KATS10000～KATS19999）を次の表に示します。

表9-1 KATS10000～KATS19999：Tiered Storage Manager CLIのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KATS10001-E
コマンドの指定形式に誤りがあります。 不正な文字列:"＜不正な文字列＞"
要因
コマンドラインの指定に誤りがあります。メッセージに表示された文字列が不正です。文字列"＜不正な文字列＞"には，複数の文字列が表示される場合があります。
対処
メッセージに表示されたコマンド形式に従って，コマンドラインを正しく指定してください。

KATS10002-E
コマンドの指定形式の順序に誤りがあります。 不正な文字列:"＜不正な文字列＞"
要因
コマンドラインに指定した項目の順序に誤りがあります。メッセージに表示された文字列の位置が不正です。
対処
項目の出力順序を正しく指定してください。詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS10101-E
Tiered Storage Managerサーバのロケーションに不正な値を指定しました。 指定値:"＜指定値＞"
要因
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルで指定した，Tiered Storage Managerサーバのロケーションが不正です。
対処
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに，Tiered Storage Managerサーバのロケーションを正しく指定してください。詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS10102-E
Tiered Storage Managerサーバのロケーションを指定していません。
要因
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルの指定に誤りがあります。Tiered Storage Managerサーバのロケーションを指定していません。
対処
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに，Tiered Storage Managerサーバのロケーションを正しく指定してください。詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS10103-E
Tiered Storage Managerサーバのロケーションに値を指定していません。
要因
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルの指定に誤りがあります。Tiered Storage Managerサーバのロケーションに値を指定していません。
対処
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに，Tiered Storage Managerサーバのロケーションを正しく指定してください。詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS10201-E
コマンド名を指定していません。
要因
コマンドを指定していません。
対処
コマンドを指定してください。

KATS10202-E
不正なコマンド名を指定しました。 コマンド名:"＜コマンド名＞"
要因
コマンドラインの指定に誤りがあります。指定したコマンドはありません。
対処
コマンドを正しく指定してください。"help"ですべてのコマンド名を表示できます。コマンドの詳細およびCLIヘルプの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS10301-E
必須オプションを指定していません。 オプション名:"＜オプション名＞"
要因
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルの指定に誤りがあります。必要なオプションを指定していません。
対処
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに，必要なオプションを指定してください。オプションの詳細およびhtsmcli.propertiesプロパティファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS10302-E
"＜オプション名＞"オプションは"＜オプション名＞"オプションとは同時に指定できません。
要因
同時に指定できない複数のオプションを指定しています。
対処
オプションの指定方法を見直してください。オプションの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS10303-E
"＜オプション名＞"オプションは"＜オプション名＞"オプションと組み合わせて指定してください。
要因
組み合わせて指定しなければならないオプションを指定していません。
対処
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに，オプションを正しく指定してください。オプションの詳細およびhtsmcli.propertiesプロパティファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS10304-E
同一のオプションを複数指定しました。 オプション名:"＜オプション名＞"
要因
同じオプションを複数指定しています。
対処
同じオプションは1回だけ指定してください。

KATS10305-E
不正なオプションを指定しました。 オプション名:"＜オプション名＞"
要因
コマンドラインの指定に誤りがあります。指定したオプションはありません。
対処
オプションを正しく指定してください。オプションの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS10306-E
"＜オプション名＞"オプションに不正な値を指定しました。 指定値:"＜指定値＞"
要因
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルの指定に誤りがあります。"＜指定値＞"に表示された値が不正です。
対処
オプションを正しく指定してください。オプションの詳細およびhtsmcli.propertiesプロパティファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS10307-E
"＜オプション名＞"オプションにUTF-8換算で"＜指定できる最大長＞"バイトを超える値を指定しました。 指定値:"＜指定値＞"
要因
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルの指定に誤りがあります。メッセージに表示されたオプションに指定した値の長さが不正です。
対処
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに，オプションを正しく指定してください。オプションの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS10308-E
"＜オプション名＞"オプションに不正な文字を含む値を指定しました。 指定値:"＜指定値＞"
要因
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルの指定に誤りがあります。メッセージに表示されたオプションに不正な文字を含む値を指定しました。
対処
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに，オプションを正しく指定してください。オプションの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS10309-E
"＜オプション名＞"オプションに値を指定していません。
要因
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルの指定に誤りがあります。"＜オプション名＞"オプションに値を指定していません。
対処
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに"＜オプション名＞"オプションを指定してください。

KATS10310-E
指定したパスワードファイルは見つかりません。 ファイルパス:"＜ファイルパス＞"
要因
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルの指定に誤りがあります。指定したパスワードファイルはありません。
対処
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに，正しいパスワードファイルを指定してください。コマンドラインにパスワードファイルを指定する場合は，絶対パスまたはコマンド実行ディレクトリからの相対パスで指定してください。htsmcli.propertiesプロパティファイルにパスワードファイルを指定する場合は，絶対パスまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルの格納ディレクトリからの相対パスで指定してください。htsmcli.propertiesプロパティファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS10311-E
指定したパスワードファイルにアクセスできません。 ファイルパス:"＜ファイルパス＞"
要因
指定したパスワードファイルの読み込み権限がありません。
対処
ログイン中のユーザーに，指定したパスワードファイルの読み込み権限を与えてください。

KATS10312-E
指定したパスワードファイルの1行目にはパスワード文字列がありません。 ファイルパス:"＜ファイルパス＞"
要因
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに指定したパスワードファイルの1行目にパスワード文字列がないか，またはパスワード文字列に誤りがあります。
対処
パスワードファイルの1行目に，パスワードファイルの文字列を正しく指定してください。htsmcli.propertiesプロパティファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS10313-E
outputオプションに指定したファイルには出力できません。 ファイルパス:"＜ファイルパス＞"
要因
outputオプションに指定したファイルの書き出し権限がありません。
対処
ログイン中のユーザーに，outputオプションに指定したファイルの書き出し権限を与えてください。

KATS10314-E
outputオプションに指定したファイルを作成できません。 ファイルパス:"＜ファイルパス＞"
要因
outputオプションに指定したファイルパス内のディレクトリの書き出し権限がありません。
対処
ログイン中のユーザーに，outputオプションに指定したファイルパス内のディレクトリの書き出し権限を与えてください。

KATS10401-E
必須パラメーターを指定していません。 パラメーター名:"＜パラメーター名＞"
要因
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに，必要なパラメーターを指定していません。
対処
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに，必要なパラメーターを指定してください。パラメーターおよびhtsmcli.propertiesプロパティファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS10402-E
"＜パラメーター名＞"パラメーターは"＜パラメーター名＞"パラメーターとは同時に指定できません。
要因
コマンドラインに，同時に指定できない複数のパラメーターを指定しています。
対処
パラメーターの指定方法を見直してください。パラメーターの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS10403-E
"＜パラメーター名＞"パラメーターは"＜パラメーター名＞"パラメーターと組み合わせて指定してください。
要因
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに，組み合わせて指定しなければならないパラメーターを指定していません。
対処
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに，パラメーターを正しく指定してください。パラメーターおよびhtsmcli.propertiesプロパティファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS10404-E
同一のパラメーターを複数指定しました。 パラメーター名:"＜パラメーター名＞"
要因
同じパラメーターを複数指定しています。
対処
同じパラメーターは1回だけ指定してください。

KATS10405-E
不正なパラメーターを指定しました。 パラメーター名:"＜パラメーター名＞"
要因
指定したパラメーターはありません。
対処
パラメーターを正しく指定してください。パラメーターの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS10406-E
"＜パラメーター名＞"パラメーターに不正な値を指定しました。 指定値:"＜指定値＞"
要因
"＜パラメーター名＞"パラメーターに指定した値が不正です。
対処
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに，パラメーターの値を正しく指定してください。パラメーターおよびhtsmcli.propertiesプロパティファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS10407-E
"＜パラメーター名＞"パラメーターにUTF-8換算で"＜指定できる最大長＞"バイトを超える値を指定しました。 指定値:"＜指定値＞"
要因
"＜パラメーター名＞"パラメーターに指定できる値の上限を超えて値を指定しました。
対処
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに，パラメーターに指定できる範囲内で値を指定してください。パラメーターおよびhtsmcli.propertiesプロパティファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS10408-E
"＜パラメーター名＞"パラメーターに不正な文字を含む値を指定しました。 指定値:"＜指定値＞"
要因
"＜パラメーター名＞"パラメーターに指定した値に，不正な文字が含まれています。
対処
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに，パラメーター値を正しく指定してください。パラメーターおよびhtsmcli.propertiesプロパティファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS10409-E
"＜パラメーター名＞"パラメーターに値を指定していません。
要因
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルの指定に誤りがあります。メッセージに表示されたパラメーターに値を指定していません。
対処
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに，メッセージに表示されたパラメーターを指定してください。

KATS10410-E
指定したプランファイルは見つかりません。 ファイルパス:"＜ファイルパス＞"
要因
指定したプランファイルはありません。
対処
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに，正しいプランファイルを指定してください。コマンドラインにプランファイルを指定する場合は，絶対パスまたはコマンド実行ディレクトリからの相対パスで指定してください。htsmcli.propertiesプロパティファイルにプランファイルを指定する場合は，絶対パスまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルの格納ディレクトリからの相対パスで指定してください。htsmcli.propertiesプロパティファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS10411-E
指定したプランファイルにアクセスできません。 ファイルパス:"＜ファイルパス＞"
要因
指定したプランファイルの読み込み権限がありません。
対処
ログイン中のユーザーに，指定したプランファイルの読み込み権限を与えてください。

KATS10412-E
"＜パラメーター名＞"パラメーターは"＜パラメーター名＞"パラメーターか"＜パラメーター名＞"パラメーターと組み合わせて指定してください。
要因
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに，組み合わせて指定しなければならないパラメーターを指定していません。
対処
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに，パラメーターを正しく指定してください。パラメーターおよびhtsmcli.propertiesプロパティファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS10413-E
"＜パラメーター名＞"パラメーターに指定できる範囲外の数値を指定しました。 指定値:"＜指定値＞" 最小値:"＜指定できる最小値＞" 最大値:"＜指定できる最大値＞"
要因
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルの指定に誤りがあります。パラメーターに指定できる範囲外の数値を指定しました。
対処
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに，パラメーターに指定できる範囲内で数値を指定してください。パラメーターおよびhtsmcli.propertiesプロパティファイルの詳細については，メッセージの表示，またはマニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS10414-E
"＜パラメーター名＞"パラメーターのスキームに不正な値を指定したか，もしくは値がありえません。 指定値:"＜指定値＞" スキーム:"＜スキーム＞"
要因
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルの指定に誤りがあります。スキームに不正な値を指定したか，または値を指定していません。
対処
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに，パラメーターを正しく指定してください。パラメーターおよびhtsmcli.propertiesプロパティファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS10415-E
"＜パラメーター名＞"パラメーターのスキーム固有部にUTF-8換算で"＜指定できる最小値＞"バイトに満たない値，または"＜指定できる最大値＞"バイトを超える値を指定しました。 指定値:"＜指定値＞" スキーム固有部:"＜スキーム固有部＞"
要因
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルの指定に誤りがあります。メッセージに表示されたパラメーターのスキーム固有部に指定した値の長さが不正です。
対処
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに，パラメーターを正しく指定してください。パラメーターおよびhtsmcli.propertiesプロパティファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS10416-E
"＜パラメーター名＞"パラメーターに指定した値，またはパラメーターに指定した内容の組み合わせが不正です。 指定値:"＜指定値＞"
要因
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルの指定に誤りがあります。メッセージに表示されたパラメーターに指定した値が不正です。
対処
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに，パラメーターを正しく指定してください。
CreateStorageTierコマンドの場合，resourceパラメーターの指定値によってfilterconditionに指定できる値が異なります。
ModifyStorageTierコマンドの場合，newresourceパラメーターの指定値によってnewfilterconditionに指定できる値が異なります。
パラメーターおよびhtsmcli.properties プロパティファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS10417-E
"＜パラメーター名＞"パラメーターに該当するサブシステムがありません。 指定値:"＜指定値＞"
要因
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに指定したパラメーター値に該当するサブシステムがありません。
対処
Device Managerに登録されたサブシステムの情報に基づいた値を指定してください。

KATS10418-E
"＜パラメーター名＞"パラメーターに該当するサブシステムが複数あります。 指定値:"＜指定値＞"
要因
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに指定されたパラメーター値に該当するサブシステムが複数あるため，一意のサブシステムを特定できません。
対処
GetFreeSpacesコマンドにsubsystemnameパラメーターを指定した場合，Device Managerに登録されている取得対象サブシステムのサブシステム名を重複しない値に変更するか，コマンドのパラメーターにsubsystemobjectidを指定してください。

KATS10421-E
"＜パラメーター名＞"パラメーターにコンマで区切って指定した要素数が，上限数"＜コンマで区切って指定できる要素数の上限＞"を超えています。
要因
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルの指定に誤りがあります。"＜パラメーター名＞"パラメーターにコンマで区切って指定した要素数が，上限数"＜コンマで区切って指定できる要素数の上限＞"を超えています。
対処
"＜パラメーター名＞"パラメーターにコンマで区切って指定する要素数を，上限数"＜コンマで区切って指定できる要素数の上限＞"以下にしてください。

KATS10422-E
"＜パラメーター名＞"に値を設定するには"＜パラメーター名＞"パラメーターに値を指定してください。
要因
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルの指定に誤りがあります。メッセージに表示されたパラメーターは，組み合わせて指定する必要があります。
対処
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに，正しいパラメーターの値を指定してください。

KATS10423-E
"＜パラメーター名＞"の値を消去するには"＜パラメーター名＞"パラメーターに空の値を指定してください。
要因
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルの指定に誤りがあります。メッセージに表示されたパラメーターは，組み合わせて指定する必要があります。
対処
コマンドラインまたはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに，正しいパラメーターの値を指定してください。

KATS10501-E
htsmcli.propertiesファイルにアクセスできません。 ファイルパス:"＜ファイルパス＞"
要因
htsmcli.propertiesプロパティファイルの読み込み権限がありません。
対処
ログイン中のユーザーに，htsmcli.propertiesプロパティファイルの読み込み権限を与えてください。

KATS10502-E
htsmcli.propertiesに不正な文字を含む値を指定しました。 プロパティ名:"＜プロパティ名＞"
要因
htsmcli.propertiesプロパティファイルの指定に誤りがあります。メッセージに表示されたプロパティに不正な文字を含む値を指定しました。
対処
htsmcli.propertiesプロパティファイルで指定するプロパティは，印字できるASCII文字で指定してください。

KATS10511-E
システムプロパティの"htsm.cli.dir"に"htsmcli.jarがあるディレクトリ"が設定されていません。
要因
メッセージに表示されたプロパティをシステムプロパティに設定していません。
対処
システムプロパティにjavaコマンドの -dオプションを設定してください。

KATS10551-E
環境変数の"＜環境変数＞"に"＜環境変数の説明＞"が設定されていません。
要因
メッセージに表示された環境変数を設定していません。
対処
メッセージに表示された環境変数を設定してください。

KATS10552-E
環境変数の"HTSM_CLI_HOME"の設定値は"htsmcliコマンド利用者のホームディレクトリ"ではありません。 設定値:"＜設定値＞"
要因
メッセージに表示された環境変数に無効な値を設定しました。
対処
メッセージに表示された環境変数に有効な値を設定してください。設定値は"＜設定値＞"です。

KATS10571-E
回答に不正な値を指定しました。 指定値:"＜指定値＞"
要因
確認メッセージに無効な値を回答しました。
対処
確認メッセージに表示された有効な値を選択して，回答してください。

KATS10601-E
候補マイグレーションプランの作成に失敗しました。 ターゲットボリュームが見つからないペアがあります。
要因
ソースボリュームと同じSLPRで，移動先にできるボリュームを指定したストレージ階層から割り当てられない移動元ボリュームがあります。
対処
別のストレージ階層を指定するか，またはストレージ階層の検索条件プロパティを変更してください。異なるLPAR間でマイグレーションしてもよい場合は，コマンドの結果として出力されたマイグレーションプランのtargetControllerDeviceNumberが空の項目に，ソースボリュームのターゲット候補ボリュームから適切な移動先ボリュームを選択して指定してください。ストレージ階層の検索条件プロパティについては，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS10602-W
候補マイグレーションプランにマイグレートしないボリュームが含まれています。確認の上，マイグレーションタスクの作成を行ってください。
要因
ソースボリュームと同じSLPRで，移動先にできるボリュームを指定したストレージ階層から割り当てられない移動元ボリュームがあります。
対処
プランファイルを確認してから，マイグレーションタスクを作成してください。

KATS10603-E
マイグレーションタスクの作成に失敗しました。指定されたマイグレーションプランのすべてのボリュームペアがマイグレーション対象外ボリュームとなっています。
要因
指定されたマイグレーションプランのすべてのボリュームペアが，マイグレーション対象外のボリュームになっています。
対処
マイグレーション対象となるように，プランファイルで一つ以上のボリュームペア情報を修正し，マイグレーションタスクを作成してください。

KATS10604-E
targetstoragetiernameパラメーターにプール検索条件を使用して作成したストレージ階層を指定した場合，filterconditionパラメーターを指定することはできません。
要因
targetstoragetiernameパラメーターにプール検索条件を使用して作成したストレージ階層を指定した場合，filterconditionパラメーターを指定できません。
対処
targetstoragetiernameパラメーターにプール検索条件を使用して作成したストレージ階層を指定した場合，filterconditionパラメーターは指定しないでマイグレーションプランを作成してください。

KATS10621-E
リフレッシュ要求の受け付けが失敗しました。 ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
メッセージに表示されたストレージドメインに対するリフレッシュの要求に失敗しました。
対処
このメッセージと一緒に表示されているメッセージに従って対処してください。このメッセージが複数表示されている場合も同様に対処してください。

KATS10622-W
ストレージドメインの情報が最新になっていません。ストレージドメインのリフレッシュを実行してください。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
Device Managerの情報とTiered Storage Managerの情報に不一致が発生しました。
対処
メッセージに表示されたストレージドメインのリフレッシュを実行してください。

KATS10623-W
ストレージドメインの情報およびDevice Managerのストレージサブシステムの情報が最新になっていません。ストレージドメインのリフレッシュを実行してください。ストレージドメインのリフレッシュで，Device Managerのリフレッシュも実行します。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
Device Managerやストレージサブシステムの情報とTiered Storage Managerの情報に不一致が発生しました。
対処
メッセージに表示されたストレージドメインのリフレッシュを実行してください。

KATS10624-W
このマイグレーションプランには，対応する移動元ボリュームよりも容量が大きいボリュームが移動先に選択されているマイグレーションペアがあります。対象となる移動先ボリュームは移動元ボリュームと同じ容量に再作成されます。容量の超過分は再利用できるようになります。
要因
移動元ボリュームよりも容量が大きいボリュームが移動先に選択されているマイグレーションペアがあります。
対処
再作成が必要な移動先ボリュームは，マイグレーション実行時に移動元ボリュームと同一容量のボリュームに再作成します。
このため，プランファイルの内容を確認してください。
移動先ボリュームを再作成してもよい場合は，マイグレーションタスクを作成してください。
もし移動先ボリュームを再作成したくない場合は，次の対処をしてください。

再作成を必要とする移動先が選択されたペアの移動元ボリュームをマイグレーションしないときは，プランファイルのtargetControllerDeviceNumberにNotMigrateを指定してから，マイグレーションタスクを作成してください。

ほかのペアの移動先ボリュームと入れ替えることができるときは，プランファイルのtargetControllerDeviceNumberの値を変更してから，マイグレーションタスクを作成してください。

マイグレーション先となる条件を満たす，同一容量の未使用ボリュームを移動先のストレージ階層に作成した後，再度マイグレーションプランを作成してください。

KATS10900-E
ファイルへの入出力処理に失敗，または割り込みが発生しました。 ファイルパス:"＜ファイルパス＞"，情報"＜情報＞"
要因
ファイルへの入出力処理に失敗したか，または割り込みが発生しました。
対処
メッセージに表示されたエラー情報の内容を参照し，エラー原因を取り除いて再度実行してください。追加情報がある場合は，メッセージの情報:"＜情報＞"に表示されます。追加情報がないため"情報:null"と表示された場合は，出力中にファイル容量が不足したなど，入出力の途中でアクセスができなくなったおそれがあります。

KATS10999-E
予期しない例外が発生しました。 情報:"＜スタックトレースなどの解析情報＞"
要因
予期しない例外が発生しました。
対処
Tiered Storage Manager CLIのトレースログ情報，Tiered Storage Managerサーバのログ情報，および共通コンポーネントのログ情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS11001-E
このバージョンのCLIは，指定したプランファイルに記述されたプラン種別をサポートしていません。 ファイルパス:"＜ファイルパス＞"，プラン種別:"＜指定したプラン種別＞"，CLIバージョン:"＜CLIバージョン＞"，行番号"＜行番号＞"
要因
メッセージに表示された行番号で，指定したプランファイルに記述したプラン種別は，インストールしたバージョンのTiered Storage Manager CLIではサポートされていません。
対処
インストールしたバージョンのTiered Storage Manager CLIでサポートされているプランファイルを指定してください。プランファイルの書式については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS11002-E
このバージョンのCLIは，指定したプランファイルに記述された書式バージョンをサポートしていません。 ファイルパス:"＜ファイルパス＞"，書式バージョン:"＜指定した書式バージョン＞"，CLIバージョン:"＜CLIバージョン＞"，行番号:"＜行番号＞"
要因
メッセージに表示された行番号で，指定したプランファイルに指定した書式バージョンは，インストールしたバージョンのTiered Storage Manager CLIではサポートされていません。
対処
インストールしたバージョンのTiered Storage Manager CLIでサポートされているプランファイルを指定してください。プランファイルの書式については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS11101-E
指定したプランファイルの書式が不正です。 指定した項目の出現順序が不正です。 項目名:"＜プランの項目名＞"
要因
プランファイルに指定した項目の順序に誤りがあります。
対処
項目の出現順序を正しく指定してください。プランファイルの書式については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS11102-E
指定したプランファイルの書式が不正です。 必須項目を指定していません。 項目名:"＜プランの項目名＞"
要因
プランファイルに，必要な項目を指定していません。
対処
プランファイルに，必要な項目を指定してください。

KATS11103-E
指定したプランファイルの書式が不正です。 "＜プランの項目名＞"項目は"＜プランの項目名＞"項目と組み合わせて指定してください。
要因
組み合わせて指定しなければならない項目を指定していません。
対処
プランファイルに項目を正しく指定してください。プランファイルの書式については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS11104-E
指定したプランファイルの書式が不正です。 同一のパラメーターを複数指定しました。 項目名:"＜プランの項目名＞"
要因
同じパラメーターを複数指定しています。
対処
同じパラメーターは1回だけ指定してください。

KATS11105-E
指定したプランファイルの書式が不正です。 不正な項目を指定しました。 項目名:"＜プランの項目名＞"
要因
指定した項目はありません。
対処
プランファイルに項目を正しく指定してください。プランファイルの書式については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS11106-E
指定したプランファイルの書式が不正です。 "＜プランの項目名＞"項目に不正な値を指定しました。 指定値:"＜指定値＞", 行番号:"＜行番号＞"
要因
メッセージに表示された行番号の，項目に指定した値に誤りがあります。
対処
項目を正しく指定してください。プランファイルの書式については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS11107-E
指定したプランファイルの書式が不正です。 "＜プランの項目名＞"項目にUTF-8換算で"＜指定できる最大長＞"バイトを超える値を指定しました。 指定値:"＜指定値＞"，行番号:"＜行番号＞"
要因
メッセージに表示された行番号の，プランファイルに指定した値の長さに誤りがあります。
対処
項目に指定できる範囲で値を指定してください。プランファイルの書式については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS11108-E
指定したプランファイルの書式が不正です。 "＜プランの項目名＞"項目に不正な文字を含む値を指定しました。 指定値:"＜指定値＞"，行番号:"＜行番号＞"
要因
メッセージに表示された行番号の，使用できない文字を含む値を項目に指定しました。
対処
プランファイルに使用できる文字で項目値を指定してください。プランファイルの書式については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS11109-E
指定したプランファイルの書式が不正です。 "＜プランの項目名＞"項目に値を指定していません。 行番号:"＜行番号＞"
要因
メッセージに表示された行の項目に値を指定していません。
対処
プランファイルにプランの項目を指定してください。

KATS11110-E
指定したプランファイルの書式が不正です。 期待される語"＜期待される語＞"がありません。 行番号:"＜行番号＞"
要因
メッセージに表示されたプランの項目名が，メッセージに表示された行番号の行にありません。
対処
項目を正しく指定してください。プランファイルの書式については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS11111-E
指定したプランファイルの書式が不正です。 "＜プランの項目名＞"項目に指定できる範囲外の数値を指定しました。 指定値:"＜指定値＞" 接頭辞:"＜指定できる接頭辞＞" 最小値:"＜指定できる最小値＞" 最大値:"＜指定できる最大値＞" 行番号:"＜行番号＞"
要因
指定したプランファイルの書式が不正です。メッセージに表示された行番号では，指定値が最小値以上，最大値以下の間に収まっていません。
対処
マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」に記載されたプランの書式を参照して，項目を正しく指定してください。

KATS12001-E
htsmcli.propertiesは見つかりません。 ファイルパス:"＜ファイルパス＞"
要因
環境変数"HTSM_CLI_HOME"の設定に誤りがあります。htsmcli.propertiesプロパティファイルがありません。
対処
htsmcli.propertiesプロパティファイルを読み込めるように，環境変数の"HTSM_CLI_HOME"を設定してください。

KATS12002-E
htsmcli.propertiesにアクセスできません。 ファイルパス:"＜ファイルパス＞"
要因
htsmcli.propertiesプロパティファイルへの読み込み権限または書き込み権限がありません。
対処
htsmcli.propertiesプロパティファイルに，読み込み権限および書き込み権限があるかどうか確認してください。

KATS12003-E
指定したパスワードファイルは見つかりません。 ファイルパス:"＜ファイルパス＞"
要因
コマンドライン，またはhtsmcli.propertiesプロパティファイルの指定に誤りがあります。メッセージに表示されたパスワードファイルがありません。
対処
コマンドライン，またはhtsmcli.propertiesプロパティファイルに，正しいパスワードファイルを指定してください。指定する場合は絶対パスで指定してください。

KATS12004-E
指定したパスワードファイルにアクセスできません。 ファイルパス:"＜ファイルパス＞"
要因
メッセージに表示されたパスワードファイルへの読み込み権限または書き込み権限がありません。
対処
メッセージに表示されたパスワードファイルに，読み込み権限および書き込み権限があるかどうか確認してください。

KATS12005-E
ファイルへの入出力処理に失敗，または割り込みが発生しました。 ファイルパス:"＜ファイルパス＞", 情報:"＜エラー情報＞"
要因
メッセージに表示されたファイルへの入出力処理に失敗，または割り込みが発生しました。
対処
メッセージの内容を参照し，エラー原因を取り除いて再度実行してください。追加情報がある場合はメッセージの「情報:」に表示されます。追加情報がないため「情報:null」と表示された場合は，出力中にファイル容量が不足した等，入出力の途中でアクセスができなくなったケースが考えられます。

KATS12006-E
必須オプションを指定していません。 オプション名:"＜オプション名＞"
要因
コマンドラインの指定に誤りがあります。メッセージに表示された必須オプションを指定していません。
対処
メッセージに表示された必須オプションを，コマンドラインに指定してください。

KATS12007-E
"＜オプション名＞"オプションに値を指定していません。
要因
コマンドラインの指定に誤りがあります。メッセージに表示されたオプションに値を指定していません。
対処
メッセージに表示されたオプションを，コマンドラインに指定してください。

KATS12008-E
"＜オプション名＞"オプションは"＜オプション名＞"オプションとは同時に指定できません。
要因
コマンドラインの指定に誤りがあります。組み合わせて指定できないオプションを指定しました。
対処
メッセージに表示されたコマンド形式に従い，コマンドラインを正しく指定してください。

KATS12009-E
不正なオプションを指定しました。 オプション名:"＜オプション名＞"
要因
コマンドラインの指定に誤りがあります。指定したオプションは存在しません。
対処
メッセージに表示されたコマンド形式に従い，オプションを正しく指定してください。

KATS12010-E
"＜オプション名＞" オプションに指定されたユーザー名が，htsmcli.propertiesに指定されているユーザー名と異なります。
要因
"＜オプション名＞" オプションに指定されたユーザー名が，htsmcli.propertiesプロパティファイルに指定されているユーザー名と異なります。
対処
コマンドラインに，htsmcli.propertiesプロパティファイルに指定されているユーザー名を指定してください。

KATS12011-E
"Old password"に指定されたパスワードが，すでにhtsmcli.propertiesに指定されているパスワードと異なります。
要因
"Old password"に指定されたパスワードが，htsmcli.propertiesプロパティファイルに指定されているパスワードと異なります。
対処
コマンドラインに正しいパスワードを指定してください。
プロパティファイルに指定されている正しいパスワードをどうしてもコマンドラインに指定できない場合には，プロパティファイルに指定しているパスワードを削除したあと，再度実行してください。

KATS12012-E
"New password"と"Re-enter new password"に指定されたパスワードが異なります。
要因
"New password"と"Re-enter new password"に指定されたパスワードが異なります。
対処
コマンドラインに正しいパスワードを指定してください。

KATS12013-E
パスワードのコード化処理に失敗しました。
要因
指定されたパスワードのコード化処理中に，内部エラーが発生しました。
対処
実行環境を見直したあと，再度実行してください。対処できない場合は，Tiered Storage ManagerのCLIトレースログファイルを保管し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS12014-E
パスワードのデコード処理に失敗しました。
要因
コード化されたパスワードのデコード処理中に，内部エラーが発生しました。
対処
option.password2に設定されているパスワードに対応する正しいユーザー名を指定してください。それでも問題が解決しない場合は，Tiered Storage ManagerのCLIトレースログファイルを保管し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS12015-E
パスワードをコード化した環境と現在の環境が異なるため，パスワードをデコードできません。
要因
パスワードをコード化した環境とデコードする環境とが異なるため，パスワードをデコードできません。
対処
プロパティファイルに指定しているパスワードを削除したあと，再度実行してください。

KATS12016-E
実行環境がコード化アルゴリズムをサポートしていないため，コマンドを実行できません。
要因
コマンドの実行に必要なコード化アルゴリズムを，実行環境がサポートしていません。
対処
実行環境を見直したあと，再度実行してください。対処できない場合は，Tiered Storage ManagerのCLIトレースログファイルを保管し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS12017-E
環境変数"HTSM_CLI_HOME"が設定されていません。
要因
環境変数"HTSM_CLI_HOME"が設定されていません。
対処
環境変数"HTSM_CLI_HOME"を設定してください。

KATS12018-E
不正なパスワードが指定されました。
要因
指定されたパスワードは使用できない文字を含むか，最大文字数を超えています。
対処
パスワードに指定できる文字および文字数を確認し，正しいパスワードを指定してください。

KATS12019-E
実行環境が不正なため，パスワードのコード化およびデコードができません。
要因
コマンドの実行に必要な環境の設定に誤りがあります。
対処
Tiered Storage ManagerのCLIトレースログファイルを保管し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS12020-E
実行環境が不正なため，パスワードのコード化およびデコードができません。
要因
コマンドの実行に必要な環境の設定に誤りがあります。
対処
環境設定を見直したあと，再度実行してください。対処できない場合は，Tiered Storage ManagerのCLIトレースログファイルを保管し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS19007-E
トレースログのバックアップファイルの最大値に不正な値を指定しました。 指定値:"＜指定値＞"
要因
htsmclienv.propertiesプロパティファイルのlogger.fileCountの指定に誤りがあります。プロパティ名を指定して値を指定していない場合，またはプロパティの値に印字しない制御文字などを指定した場合は，指定値が " " と表示されます。
対処
次に起動したとき，logger.fileCountに正しいログファイルバックアップ最大値を指定してください。logger.fileCountに指定できる値は，2から16までの整数です。

KATS19008-E
ログファイルサイズに不正な値を指定しました。 指定値:"＜指定値＞"
要因
htsmclienv.propertiesプロパティファイルのlogger.maxFileSizeの指定に誤りがあります。プロパティ名を指定して値を指定していない場合，またはプロパティの値に印字されない制御文字などを指定した場合は，指定値が " " と表示されます。
対処
次に起動したとき，logger.maxFileSizeに正しいログファイルサイズを指定してください。logger.maxFileSizeに指定できる値は，32,768～2,147,483,647までの整数です。

KATS19009-E
ログ出力閾値に不正な値を指定しました。 指定値:"＜指定値＞"
要因
htsmclienv.propertiesプロパティファイルのlogger.tracelogLevelの指定に誤りがあります。プロパティ名を指定して値を指定していない場合，またはプロパティの値に印字しない制御文字などを指定した場合は，指定値が " " と表示されます。
対処
次に起動したとき，logger.tracelogLevelに正しいログ出力閾値を指定してください。logger.tracelogLevelに指定できる値は，0から30までの整数です。

KATS19010-E
ログ出力先ファイル名称に不正な形式の名称を指定しました。 指定値:"＜指定値＞"
要因
htsmclienv.propertiesプロパティファイルのlogger.filePathの指定に誤りがあります。プロパティ名を指定して値を指定していない場合，またはプロパティの値に印字しない制御文字などを指定した場合は，指定値が " " と表示されます。
対処
次に起動したとき，logger.filePathに正しいログ出力先ファイル名を指定してください。logger.filePathのデフォルト値は，＜CLIインストールディレクトリ＞/logs/HTSMCLITraceです。

KATS19011-E
トレースログ開始時にログトレースライブラリーの不正が発生しました。 "＜エラー情報＞"
要因
トレースログ開始処理でログトレースライブラリーのエラーが検知されました。
対処
メッセージに表示されたエラー情報の内容を参照し，エラー原因を取り除いて再実行してください。対処できない場合は，Tiered Storage ManagerのCLIトレースログファイルを取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS19012-E
トレースログ停止時にログトレースライブラリーの不正が発生しました。 "＜エラー情報＞"
要因
トレースログ終了処理でログトレースライブラリーのエラーが検知されました。
対処
メッセージに表示されたエラー情報の内容を参照し，エラー原因を取り除いて再実行してください。対処できない場合は，Tiered Storage ManagerのCLIトレースログファイルを取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS19013-E
内部エラーが発生しました。 情報:"＜エラー情報＞"
要因
トレースログの初期化または出力処理中に内部エラーが検知されました。
対処
Tiered Storage ManagerのCLIトレースログファイルを取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS19014-E
ファイルへの入出力処理に失敗，または割り込みが発生しました。 ファイルパス:"＜ファイルパス＞"，情報:"＜エラー情報＞"
要因
トレースログの初期化または出力処理中にファイルに対する入出力エラーが検知されました。
対処
メッセージに表示されたエラー情報の内容を参照し，エラー原因を取り除いて再実行してください。対処できない場合は，Tiered Storage ManagerのCLIトレースログファイルを取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS19015-E
環境定義用プロパティファイルに不正な項目を指定しました。 項目名:"＜指定した不正なプロパティキー＞"
要因
htsmclienv.propertiesプロパティファイルに不正なプロパティキーが指定されています。
対処
正しいプロパティキーに修正して再度起動してください。htsmclienv.propertiesプロパティファイルに指定できる値については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

KATS19016-E
環境定義用プロパティファイルが見つかりません。 ファイルパス:"＜ファイルパス＞"
要因
htsmclienv.propertiesプロパティファイルがCLIインストールディレクトリにありません。
対処
CLIインストールディレクトリにhtsmclienv.propertiesプロパティファイルを作成して，再起動してください。

KATS19017-E
トレースログ出力時にログトレースライブラリーの不正が発生しました。 "＜エラー情報＞"
要因
トレースログの出力処理中にエラーが検知されました。
対処
メッセージに表示されたエラー情報の内容を参照し，エラー原因を取り除いて再度実行してください。対処できない場合は，Tiered Storage ManagerのCLIトレースログファイルを取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS19018-E
htsmclienv.propertiesに不正な文字を含む値を指定しました。 プロパティ名:"＜プロパティ名＞"
要因
htsmclienv.propertiesプロパティファイルの指定に誤りがあります。メッセージに表示されたプロパティに不正な文字を含む値を指定しました。
対処
htsmclienv.propertiesプロパティファイルで指定するプロパティは，印字できるASCII文字で指定してください。

9.2 KATS20000～KATS29999

Tiered Storage Manager GUIに関するメッセージ（KATS20000～KATS29999）を次の表に示します。

表9-2 KATS20000～KATS29999：Tiered Storage Manager GUIのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KATS20003-E
"＜サービス名称＞"の起動コマンドの実行に失敗しました。
要因
Tiered Storage Managerサーバの起動コマンド実行時にエラーが発生しました。
対処
手動でTiered Storage Managerサーバを起動してください。

KATS20004-E
"＜サービス名称＞"の停止コマンドの実行に失敗しました。
要因
Tiered Storage Managerサーバの停止コマンド実行時にエラーが発生しました。
対処
手動でTiered Storage Managerサーバを停止してください。

KATS20005-E
セッションが無効です。ログインし直してください。
要因
セッションが無効になりました。
対処
再ログインしてください。

KATS20007-E
画面の更新中に，操作をしました。
要因
画面の更新中に，画面を更新する操作をしました。
対処
画面が更新されるのを待ってください。

KATS20008-E
不正なページ遷移が実行されました。
要因
［Alt］キー＋矢印キーなどの不正な手段でページを表示しようとしました。
対処
ブラウザー上のリンクやボタンで画面を表示させてください。

KATS20009-E
メモリーが不足しています。
要因
メモリーが不足しています。
対処
再度実行してください。エラーが繰り返し発生する場合には，Tiered Storage Manager の保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS20010-E
予期しない状態が発生しました。
要因
Tiered Storage Managerに予期しない状態が発生しました。
対処
Tiered Storage Manager の保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS20031-E
マイグレーショングループ名が指定されていません。
要因
マイグレーショングループ名を入力していません。
対処
マイグレーショングループ名を入力してください。

KATS20032-E
マイグレーショングループ名の入力が最大入力長を超えています。
要因
マイグレーショングループ名に入力できる最大入力長を超えて入力しました。
対処
最大入力長を超えない範囲でマイグレーショングループ名を入力してください。マイグレーショングループ名に入力できるのは，UTF-8換算で75バイト以下です。なお，ASCII文字1文字はUTF-8換算で1バイトとなり，そのほかの文字の1文字はUTF-8換算で1～3バイトとなります（例：漢字，半角かたかなは3バイト）。

KATS20033-E
マイグレーショングループ名に使用できない文字が含まれています。
要因
入力したマイグレーショングループ名に，入力できない文字が含まれています。
対処
マイグレーショングループ名を入力し直してください。マイグレーショングループ名に入力できる文字は，次のとおりです。
A～Z，a～z，-（ハイフン），_（アンダーバー），.（ピリオド），@，半角空白文字，非ASCII文字

KATS20034-W
マイグレーショングループを削除してもよろしいですか（マイグレーショングループ削除はマイグレーショングループの定義だけが削除されます。マイグレーショングループ内のボリュームに格納されているデータが消去されることはありません）。
要因
-
対処
-

KATS20035-E
マイグレーショングループ削除ウィンドウのチェックボックスを選択しないで［OK］ボタンを押しました。
要因
マイグレーショングループ削除ウィンドウのチェックボックスを選択しないで［OK］ボタンをクリックしました。
対処
マイグレーショングループ削除ウィンドウのチェックボックスを選択してから，［OK］ボタンをクリックしてください。

KATS20036-E
［説明］の入力が最大入力長を超えています。
要因
［説明］に入力できる最大入力長を超えて入力しました。
対処
最大入力長を超えない範囲で説明を入力してください。［説明］に入力できるのは，UTF-8換算で500バイト以下です。なお，ASCII文字1文字はUTF-8換算で1バイトとなり，そのほかの文字の1文字はUTF-8換算で1～3バイトとなります（例：漢字，半角かたかなは3バイト）。

KATS20037-E
待機中または動作中状態のタスクが指定されたマイグレーショングループを使用しているため，タスクを作成できません。
要因
該当するマイグレーショングループに関連するタスクが終了していない場合は，そのマイグレーショングループをマイグレーションできません。
対処
タスクの終了を待ち，再度実行してください。

KATS20038-E
［マイグレーション可能］が［いいえ］であるマイグレーショングループをマイグレーションしようとしました。
要因
［マイグレーション可能］に［いいえ］を選択しているため，マイグレーションできません。
対処
マイグレーショングループ変更 - マイグレーショングループ名ウィンドウで，［マイグレーション可能］を［はい］に変更してからマイグレーションしてください。マイグレーショングループの属性情報変更については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」を参照してください。

KATS20039-E
待機中または動作中状態のタスクが指定されたマイグレーショングループを使用しているため，マイグレーショングループを削除できません。
要因
該当するマイグレーショングループに関連するタスクが終了していない場合は，そのマイグレーショングループを削除できません。
対処
タスクの終了を待ち，再度実行してください。

KATS20040-E
待機中または動作中状態のタスクが指定されたマイグレーショングループを使用しているため，マイグレーショングループを変更できません。
要因
該当するマイグレーショングループに関連するタスクが終了していない場合は，そのマイグレーショングループを変更できません。
対処
タスクの終了を待ち，再度実行してください。

KATS20041-E
内部エラーが発生しました。
要因
メモリー不足などのエラーが発生したおそれがあります。
対処
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照して，対処してください。

KATS20042-E
この画面を表示した後に30分以上が経過したため，この画面に関連する処理は取り消されました。
要因
画面を表示してから30分以上が経過したため，この画面に関連する処理は取り消されました。
対処
再度，必要な処理をしてください。

KATS20043-E
通信エラーが発生しました。
要因
通信エラーが発生しました。
対処
再度実行してください。エラーが繰り返し発生する場合には，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS20045-E
日付の指定が逆転しています。
要因
［To］に指定した日付は，［From］に指定した日付より古くなっています。
対処
［To］には［From］に指定した日付より新しい日付を指定してください。

KATS20046-E
マイグレーション情報設定中にマイグレーショングループまたはストレージ階層の情報が変更されました。再度，マイグレーションウィザードのステップ1から実行してください。
要因
マイグレーション情報設定中にマイグレーショングループまたはストレージ階層の情報が変更されました。
対処
マイグレーションウィザードのステップ1から再実行してください。

KATS20047-E
移動先のボリュームが指定されていないボリュームペアがあります。
要因
マイグレーション先のボリュームとしてLPARをまたいだボリュームしか利用できないため，マイグレーション先のボリュームを指定していない状態になっています。
対処
ボリュームペアの変更ポップアップウィンドウで，移動先のボリュームを指定してください。

KATS20048-E
移動先のボリュームが選択されていません。
要因
マイグレーション先のボリュームとしてLPARをまたいだボリュームしか利用できないため，マイグレーション先のボリュームを指定していない状態になっています。
対処
移動先のボリュームを指定してください。

KATS20049-E
通信パラメーター:"＜パラメーター名＞"が不正です。
要因
"＜パラメーター名＞"に指定した値が不正です。
対処
再度実行してください。エラーが繰り返し発生する場合には，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS20050-E
セッションがタイムアウトになりました。ナビゲーションフレームの更新リンクをクリックして画面全体を更新してから，再度実行してください。
要因
インフォメーションの表示処理がセッションタイムアウトになりました。
対処
操作を続行するためには，ウィンドウ全体を更新する必要があります。ナビゲーションフレームの更新リンクをクリックして画面全体を更新してから，再度実行してください。

KATS20051-E
LUSEボリュームの中の移動先LDEVが矛盾しています。移動先のLDEVがすべて内部ボリュームか外部ボリュームのどちらかであることを確認してください。また，外部ボリュームの場合，外部ボリューム属性（IO抑止モード，キャッシュモード，CLPR）が等しいことを確認してください。 (LUSE="＜ボリュームのデバイス番号＞"， LDEVs="＜LUSEの移動先LDEVのデバイス番号を"，"（コンマ）で結合したもの＞")
要因
LUSEボリューム中の移動先LDEVの設定に誤りがあります。
対処
ボリュームペアの変更ポップアップウィンドウで，移動先のボリュームを再度指定してください。

KATS20052-E
日付の指定が不正です。
要因
不正な日付が指定されています。
対処
正しい日付を指定してください。

KATS20053-E
マイグレーショングループがないため，マイグレーションタスクを作成できません。
要因
マイグレーショングループがありません。
対処
マイグレーショングループを作成してから再実行してください。

KATS20054-E
ストレージ階層がないため，マイグレーションタスクを作成できません。
要因
ストレージ階層がありません。
対処
ストレージ階層を作成してから再実行してください。

KATS20059-E
タスクが終了していないため，ボリュームを追加できません。
要因
タスクが終了していないため，マイグレーショングループにボリュームを追加できません。
対処
タスクが終了してから，マイグレーショングループにボリュームを追加してください。マイグレーショングループへのボリュームの追加については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」を参照してください。

KATS20060-E
共存回避対象マイグレーショングループにはマイグレーショングループを11個以上登録することはできません。
要因
共存回避対象マイグレーショングループを登録する際に，11個以上のマイグレーショングループを登録しようとしました。
対処
共存回避対象マイグレーショングループの登録を10個までにしてください。

KATS20061-W
ストレージドメインの情報が最新になっていません。ストレージドメインのリフレッシュを実行してください。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
Device Managerの情報とTiered Storage Managerの情報に不一致が発生しました。
対処
メッセージに表示されたストレージドメインのリフレッシュを実行してください。

KATS20062-W
ストレージドメインの情報およびDevice Managerのストレージサブシステムの情報が最新になっていません。ストレージドメインのリフレッシュを実行してください。ストレージドメインのリフレッシュで，Device Managerのリフレッシュも実行します。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
Device Managerやストレージサブシステムの情報とTiered Storage Managerの情報に不一致が発生しました。
対処
メッセージに表示されたストレージドメインのリフレッシュを実行してください。
ストレージドメインのリフレッシュを実行すると，Device Managerが管理しているリポジトリー内のストレージサブシステムの情報もリフレッシュされます。

KATS20063-E
ストレージドメインの情報が最新になっていません。ストレージドメインのリフレッシュを実行してください。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
Device Managerの情報とTiered Storage Managerの情報に不一致が発生したため，処理を実行できません。
対処
メッセージに表示されたストレージドメインのリフレッシュを実行してください。

KATS20064-E
ストレージドメインの情報およびDevice Managerのストレージサブシステムの情報が最新になっていません。ストレージドメインのリフレッシュを実行してください。ストレージドメインのリフレッシュで，Device Managerのリフレッシュも実行します。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
Device Managerやストレージサブシステムの情報とTiered Storage Managerの情報に不一致が発生したため，処理を実行できません。
対処
メッセージに表示されたストレージドメインのリフレッシュを実行してください。
ストレージドメインのリフレッシュを実行すると，Device Managerが管理しているリポジトリー内のストレージサブシステムの情報もリフレッシュされます。

KATS20065-E
Device Managerが管理しているストレージサブシステムはありません。
要因
Device Managerが管理しているストレージサブシステムはありません。
対処
Device Managerにストレージサブシステムを追加してください。

KATS20069-E
タスクが終了していないため，ボリュームを削除できません。
要因
タスクが終了していないため，ボリュームを削除できません。
対処
タスクが終了してから，ボリュームを削除してください。ボリュームの削除については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」を参照してください。

KATS20070-E
検索条件をこれ以上追加できません。
要因
検索条件をこれ以上追加できません。
対処
検索条件を追加したい場合は，すでに指定している検索条件を削除してから追加してください。

KATS20071-E
ストレージドメイン: "＜ストレージドメイン名＞" はリフレッシュ中のため，検索範囲へ指定できません。
要因
指定したストレージドメインはリフレッシュ中のため，検索範囲に指定できません。
対処
実行中のリフレッシュが完了してから，再度検索範囲へ指定してください。

KATS20072-E
ストレージサブシステム: "＜ストレージサブシステム名＞" は構成が不完全のため，検索範囲に指定できません。
要因
指定したストレージサブシステムは構成が不完全のため，検索範囲に指定できません。
対処
Device Managerから該当するストレージサブシステムの状態を確認し，サブシステム情報を再構成してください。

KATS20073-E
ストレージサブシステム: "＜ストレージサブシステム名＞" はDevice Managerから削除されたか，ほかの原因で検索情報を取得できませんでした。
要因
該当するストレージサブシステムに関する検索のための情報を取得できませんでした。
対処
Device Managerから該当するサブシステムが削除されたおそれがあります。再度検索画面の起動から操作を行うか，Device Managerから該当するサブシステムがあるか確認してください。

KATS20074-E
ストレージサブシステム: "＜ストレージサブシステム名＞" はDevice Managerから削除されたか，ほかの原因で取得できませんでした。
要因
該当するストレージサブシステムを取得できませんでした。
対処
Device Managerから該当するサブシステムが削除されたおそれがあります。Device Managerに該当するサブシステムがあるか確認してください。

KATS20079-E
指定されたマイグレーショングループ名が空白文字で始まっています。
要因
マイグレーショングループ名の先頭に空白文字は使用できません。
対処
先頭に空白文字を含まないマイグレーショングループ名を入力してください。

KATS20080-E
指定されたマイグレーショングループ名が空白文字で終わっています。
要因
マイグレーショングループ名の末尾に空白文字は使用できません。
対処
末尾に空白文字を含まないマイグレーショングループ名を入力してください。

KATS20081-E
ボリュームを選択してください。
要因
ボリュームを選択していません。
対処
ボリュームを選択してください。

KATS20082-E
検索条件のデバイス番号に不正な文字が含まれています。
要因
検索条件のデバイス番号に使用できない文字が含まれています。
対処
検索条件のデバイス番号を正しく入力してください。デバイス番号に指定できるのは，次のとおりです。

0x100未満の16進数二つ，または三つを ":"（コロン）で区切った文字列です。

デバイス番号を","（コンマ）で区切って複数指定できます。

デバイス番号を"-"（ハイフン）で区切って範囲指定できます。

複数指定と範囲指定の混在もできます。

ただし，":"（コロン）の前後に空白文字は指定できません。

KATS20083-E
検索条件に指定されたデバイス番号の指定数が多過ぎます。
要因
検索条件のデバイス番号に指定した個数が多過ぎます。
対処
検索条件のデバイス番号を正しく指定してください。デバイス番号に指定できる要素数は，100以下です。

KATS20084-E
検索条件に指定された使用元が最大入力長を超えています。
要因
検索条件の使用元に指定した値が長過ぎます。
対処
検索条件の使用元を正しく指定してください。使用元に指定できるのは，UTF-8換算で256バイト以下です。なお，ASCII文字1文字はUTF-8換算で1バイトとなり，そのほかの文字の1文字はUTF-8換算で1～3バイトとなります（例：漢字，半角かたかなは3バイト）。

KATS20085-E
検索条件に指定された使用元の指定が多過ぎます。
要因
検索条件の使用元に二つ以上の値を指定しています。使用元は複数指定できません。
対処
検索条件の使用元は一つだけ指定してください。

KATS20086-E
検索条件に指定されたアレイグループ名が最大入力長を超えています。
要因
検索条件のアレイグループ名に指定した値が長過ぎます。
対処
検索条件のアレイグループ名を正しく指定してください。アレイグループ名に指定できるのは，UTF-8換算で75バイト以下です。なお，ASCII文字1文字はUTF-8換算で1バイトとなり，そのほかの文字の1文字はUTF-8換算で1～3バイトとなります（例：漢字，半角かたかなは3バイト）。

KATS20087-E
検索条件に指定されたアレイグループ名が多過ぎます。
要因
検索条件のアレイグループ名に指定した個数が多過ぎます。
対処
検索条件のアレイグループ名を正しく指定してください。アレイグループ名に指定できる要素数は，100以下です。

KATS20088-E
検索条件の容量に不正な文字が指定されています。
要因
検索条件の容量に指定した値に誤りがあります。
対処
検索条件の容量を正しく指定してください。容量に指定できる値は，半角数字です。

KATS20089-E
検索条件の容量に範囲外の値が指定されています。
要因
検索条件の容量に指定できない値を指定しています。
対処
検索条件の容量を正しく指定してください。容量に指定できる値は，0～-263⁻¹の整数です。

KATS20090-E
検索条件の使用元が指定されていません。
要因
検索条件の使用元に値を指定していません。
対処
検索条件の使用元を指定してください。

KATS20091-E
検索条件のアレイグループ名が指定されていません。
要因
検索条件のアレイグループ名に値を指定していません。
対処
検索条件のアレイグループ名を指定してください。

KATS20092-E
検索条件の容量が指定されていません。
要因
検索条件の容量に値を指定していません。
対処
検索条件の容量を指定してください。

KATS20093-E
検索条件のデバイス番号が指定されていません。
要因
検索条件のデバイス番号に値を指定していません。
対処
検索条件のデバイス番号を指定してください。

KATS20094-E
指定された使用元が空白文字で始まっています。
要因
使用元の先頭に空白文字は使用できません。
対処
先頭に空白文字を含まない使用元を入力してください。

KATS20095-E
指定された使用元が空白文字で終わっています。
要因
使用元の末尾に空白文字は使用できません。
対処
末尾に空白文字を含まない使用元を入力してください。

KATS20096-E
検索条件のアレイグループ名に不正な文字が指定されています。
要因
検索条件のアレイグループ名に指定した文字に誤りがあります。
対処
検索条件のアレイグループ名を正しく指定してください。

KATS20097-E
検索条件のデバイス番号の形式が正しく指定されていません。
要因
検索条件のデバイス番号の形式に誤りがあります。
対処
検索条件のデバイス番号を正しく指定してください。

KATS20098-E
検索条件が最大入力長を超えています。
要因
検索条件が最大入力長を超えています。
対処
最大入力長を超えない範囲で検索条件を入力してください。

KATS20099-E
検索条件の使用元に不正な文字が指定されています。
要因
検索条件の使用元に指定した文字に誤りがあります。
対処
検索条件の使用元を正しく指定してください。

KATS20100-E
ボリューム詳細情報が表示できません。
要因
マイグレーショングループに登録されているボリュームが，Device Managerで削除されているおそれがあります。
対処
ボリュームがDevice Managerですでに削除されている場合は，このボリュームをマイグレーショングループから削除してください。

KATS20101-E
指定されたアレイグループ名が空白文字で始まっています。
要因
アレイグループ名の先頭に空白文字は使用できません。
対処
先頭に空白文字を含まないアレイグループ名を入力してください。

KATS20102-E
指定されたアレイグループ名が空白文字で終わっています。
要因
アレイグループ名の末尾に空白文字は使用できません。
対処
末尾に空白文字を含まないアレイグループ名を入力してください。

KATS20103-E
検索条件:"＜検索属性名＞"に空欄が指定されています。
要因
検索条件に空欄を指定しています。
対処
空欄を指定している属性を検索条件から取り除いて，再度実行してください。

KATS20104-E
指定された論理DKC番号が空白文字で始まっています。
要因
論理DKC番号の先頭に空白文字は使用できません。
対処
先頭に空白文字を含まない論理DKC番号を入力してください。

KATS20105-E
指定された論理DKC番号が空白文字で終わっています。
要因
論理DKC番号の末尾に空白文字は使用できません。
対処
末尾に空白文字を含まない論理DKC番号を入力してください。

KATS20106-E
論理DKC番号に使用できない文字が含まれています。
要因
論理DKC番号に指定した文字に誤りがあります。
対処
論理DKC番号を適切に入力してください。

KATS20111-E
検索条件のSLPRが指定されていません。
要因
検索条件のSLPRを指定していません。
対処
検索条件のSLPRを指定してください。

KATS20112-E
検索条件のSLPRに不正な文字が指定されています。
要因
検索条件のSLPRに指定した文字に誤りがあります。
対処
検索条件のSLPRを正しく指定してください。

KATS20113-E
検索条件のSLPRに範囲外の値が指定されています。
要因
検索条件のSLPRに指定できない値を指定しています。
対処
検索条件のSLPRを正しく指定してください。

KATS20114-E
検索条件のCLPRが指定されていません。
要因
検索条件のCLPRを指定していません。
対処
検索条件にCLPRを指定してください。

KATS20115-E
検索条件のCLPRに不正な文字が指定されています。
要因
検索条件のCLPRに指定した文字に誤りがあります。
対処
検索条件のCLPRを正しく指定してください。

KATS20116-E
検索条件のCLPRに範囲外の値が指定されています。
要因
検索条件のCLPRに指定できない値を指定しています。
対処
検索条件のCLPRを正しく指定してください。

KATS20121-E
検索条件のサブシステムシリアル番号が指定されていません。
要因
検索条件のサブシステムシリアル番号を指定していません。
対処
検索条件のサブシステムシリアル番号を指定してください。

KATS20122-E
検索条件に指定されたサブシステムシリアル番号が最大入力長を超えています。
要因
検索条件のサブシステムシリアル番号に指定した値が長過ぎます。
対処
検索条件のサブシステムシリアル番号を正しく指定してください。

KATS20123-E
検索条件のサブシステムシリアル番号に不正な文字が指定されています。
要因
検索条件のサブシステムシリアル番号に指定した文字に誤りがあります。
対処
検索条件のサブシステムシリアル番号を正しく指定してください。

KATS20124-E
指定されたサブシステムシリアル番号が空白文字で始まっています。
要因
検索条件のサブシステムシリアル番号の先頭に空白文字は使用できません。
対処
先頭に空白文字を含まないサブシステムシリアル番号を入力してください。

KATS20125-E
指定されたサブシステムシリアル番号が空白文字で終わっています。
要因
検索条件のサブシステムシリアル番号の末尾に空白文字は使用できません。
対処
末尾に空白文字を含まないサブシステムシリアル番号を入力してください。

KATS20131-E
検索条件に指定されたコントローラーアレイグループ名が最大入力長を超えています。
要因
検索条件のコントローラーアレイグループ名に指定した値が長過ぎます。
対処
検索条件のコントローラーアレイグループ名を正しく入力してください。コントローラーアレイグループ名に指定できるのは，UTF-8換算で75バイト以下です。なお，ASCII文字1文字はUTF-8換算で1バイトとなり，そのほかの文字の1文字はUTF-8換算で1～3バイトとなります（例：漢字，半角かたかなは3バイト）。

KATS20132-E
検索条件に指定されたコントローラーアレイグループ名が多過ぎます。
要因
検索条件のコントローラーアレイグループ名に指定した個数が多過ぎます。
対処
検索条件のコントローラーアレイグループ名を正しく入力してください。コントローラーアレイグループ名に指定できる要素数は，100以下です。

KATS20133-E
検索条件のコントローラーアレイグループ名が指定されていません。
要因
検索条件のコントローラーアレイグループ名を指定していません。
対処
検索条件のコントローラーアレイグループ名を入力してください。

KATS20134-E
検索条件のコントローラーアレイグループ名に不正な文字が指定されています。
要因
検索条件のコントローラーアレイグループ名に指定した文字に誤りがあります。
対処
検索条件のコントローラーアレイグループ名を正しく指定してください。

KATS20135-E
指定されたコントローラーアレイグループ名が空白文字で始まっています。
要因
検索条件のコントローラーアレイグループ名の先頭に空白文字は使用できません。
対処
先頭に空白文字を含まないコントローラーアレイグループ名を入力してください。

KATS20136-E
指定されたコントローラーアレイグループ名が空白文字で終わっています。
要因
検索条件のコントローラーアレイグループ名の末尾に空白文字は使用できません。
対処
末尾に空白文字を含まないコントローラーアレイグループ名を入力してください。

KATS20141-E
検索条件のアレイグループ平均利用率の値が指定されていません。
要因
検索条件のアレイグループ利用率の値を指定していません。
対処
アレイグループ利用率を適切に入力してください。

KATS20142-E
検索条件のアレイグループ平均利用率に不正な文字が指定されています。
要因
検索条件のアレイグループ利用率に指定した文字に誤りがあります。
対処
アレイグループ利用率を適切に入力してください。

KATS20143-E
検索条件のアレイグループ平均利用率に範囲外の値が指定されています。
要因
検索条件のアレイグループ利用率に指定できない値を指定しています。
対処
アレイグループ利用率を適切に入力してください。

KATS20144-E
検索条件のアレイグループ最大利用率の値が指定されていません。
要因
検索条件のアレイグループ利用率の最大値を指定していません。
対処
アレイグループ利用率の最大値を適切に入力してください。

KATS20145-E
検索条件のアレイグループ最大利用率に不正な文字が指定されています。
要因
検索条件のアレイグループ利用率の最大値に指定した数値に誤りがあります。
対処
アレイグループ利用率の最大値を適切に入力してください。

KATS20146-E
検索条件のアレイグループ最大利用率に範囲外の値が指定されています。
要因
検索条件のアレイグループ利用率の最大値に指定した数値に誤りがあります。
対処
アレイグループ利用率の最大値を適切に入力してください。

KATS20150-E
検索条件の検索範囲項目が指定されていません。
要因
検索条件の検索範囲項目を指定していません。
対処
検索条件の検索範囲項目を指定してください。

KATS20151-E
検索対象がタスクの場合は，検索条件として同一の属性を複数回指定することはできません。
要因
検索条件がタスクの場合に，検索条件に同じ属性を複数回指定しました。
対処
属性は一度だけ指定してください。

KATS20152-E
検索条件の"状態"のチェックボックスが未チェックです。
要因
検索条件の［状態］のチェックボックスをチェックしていません。
対処
［状態］のチェックボックスをチェックするか，または［状態］を検索条件から削除してください。

KATS20153-E
検索条件"タスク種別"に"マイグレーション"の指定が必要です。
要因
検索条件の［タスク種別］に［マイグレーション］を指定していません。
対処
検索条件の［タスク種別］に［マイグレーション］を追加するか，または移動先ストレージ階層を検索条件から削除してください。

KATS20160-E
タスクが終了しているため，タスクを編集できません。
要因
終了状態のタスクは編集できません。タスクを編集できるのは，待機状態または実行中のタスクだけです。
対処
-

KATS20165-E
検索条件の"＜検索属性名＞"に範囲外の値が指定されています。
要因
検索条件の"＜検索属性名＞"に範囲外の値が指定されています。
対処
該当する属性の入力値を規定の範囲内に収まるよう変更してください。

KATS20166-E
検索条件に指定された"＜検索属性名＞"が最大入力長を超えています。
要因
検索条件に指定された"＜検索属性名＞"が最大入力長を超えています。
対処
該当する属性の入力値を規定の範囲内に収まるよう変更してください。

KATS20167-E
検索条件の"＜検索属性名＞"に不正な文字が指定されています。
要因
検索条件の"＜検索属性名＞"に不正な文字が指定されています。
対処
該当する属性の入力値を適切な値に変更してください。

KATS20168-E
指定された"＜検索属性名＞"が空白文字で始まっています。
要因
指定された"＜検索属性名＞"が空白文字で始まっています。
対処
該当する属性の先頭から空白文字を取り除き，再度入力してください。

KATS20169-E
指定された"＜検索属性名＞"が空白文字で終わっています。
要因
指定された"＜検索属性名＞"が空白文字で終わっています。
対処
該当する属性の末尾から空白文字を取り除き，再度入力してください。

KATS20170-E
検索条件に指定した"＜検索属性名＞"が入力できる最大の数を超えています。
要因
指定した"＜検索属性名＞"の数が最大入力個数を超えています。
対処
該当する属性の入力値を最大入力個数以内にしてから，再度入力してください。入力できる検索属性名の最大入力個数については，GUIヘルプを参照してください。

KATS20171-E
検索条件に指定した"＜検索属性名＞"の入力規則に誤りがあります。
要因
指定した"＜検索属性名＞"の入力規則に誤りがあります。
対処
該当する属性の入力値を適切な値に変更してください。検索属性名に指定できる値については，GUIヘルプを参照してください。

KATS20502-E
セッションがタイムアウトになりました。
要因
セッションがタイムアウトになりました。
対処
再ログインしてください。

KATS20503-E
Suite Product Single Sign On Serviceでエラーが発生しました。
要因
共通コンポーネントへのログイン中にエラーが発生しました。共通コンポーネントが起動していないか，または通信経路に異常が発生しているおそれがあります。
外部認証サーバ連携機能を使用している場合は，外部認証サーバとの通信に失敗しているおそれがあります。
対処
外部認証サーバ連携機能を使用している場合は，次の対処をしてください。
外部認証サーバがLDAPの場合

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

StartTLSで通信するときは，SSLの設定を確認してください。

問題が解決しないときは，Tiered Storage Managerおよび共通コンポーネントの保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

外部認証サーバがRADIUSの場合

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsradiussecretコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

問題が解決しないときは，Tiered Storage Managerおよび共通コンポーネントの保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

外部認証サーバがKerberosの場合

exauth.propertiesに設定されているホストおよびポートを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

問題が解決しないときは，Tiered Storage Managerおよび共通コンポーネントの保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

外部認証サーバ連携機能を使用していない場合は，共通コンポーネントの起動を確認してから，再度実行してください。再度実行してもエラーが発生する場合は，Tiered Storage Managerおよび共通コンポーネントの保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS20506-E
Java Scriptが有効ではありません。Java Scriptを有効にしてください。
要因
ブラウザーのJava Scriptが無効になっています。
対処
Java Scriptを有効にしてください。

KATS20507-E
Tiered Storage Managerが正しくインストールされていません。
要因
Tiered Storage Managerが正しくインストールされていません。
対処
-

KATS20508-E
Tiered Storage Managerにログインする権限がありません。
要因
グローバル権限のないユーザーでログインしています。
対処
グローバル権限のあるユーザーでログインしてください。または，現在のユーザーにグローバル権限を与えてからログインしてください。

KATS20509-E
Tiered Storage Managerサーバが使用するDBが閉塞しました。閉塞した部位は，"＜アプリケーション名＞"です。サーバ管理者に連絡してください。
要因
Tiered Storage Managerで使用するデータベースが閉塞しています。
対処
サーバ管理者に連絡してください。

KATS20721-E
ストレージサブシステム: "＜ストレージサブシステム名＞" はリフレッシュ中のため，検索範囲に指定できません。
要因
指定したストレージサブシステムはリフレッシュ中のため，検索範囲に指定できません。
対処
実行しているリフレッシュ処理が完了してから，再度検索範囲に指定してください。SMI-S Enabledサブシステムの場合，ストレージサブシステムの追加または更新が完了したあとに，Device ManagerがTiered Storage Managerで使用する情報をリフレッシュします。しばらくしてから再度実行してください。

KATS20722-W
ストレージサブシステムの情報が最新になっていません。ストレージサブシステムのリフレッシュを実行してください。ストレージサブシステム名: "＜ストレージサブシステム名＞"
要因
指定したストレージサブシステムの情報が最新ではありません。
対処
メッセージに表示されたストレージサブシステムのリフレッシュを実行してください。

KATS20723-I
ライセンス警告は，既に解消されました。
要因
ライセンスエラーのストレージサブシステムが存在しません。
対処
-

KATS20724-W
認可されたライセンス容量を超えています。
要因
ライセンスエラーのストレージサブシステムがあります。
対処
-

KATS20725-W
client.propertiesプロパティファイルの設定値に誤りがあります。(設定項目:"＜プロパティキー＞"，設定値:"＜プロパティ値＞") "＜プロパティキー＞"はデフォルト値で起動します。
要因
client.propertiesプロパティファイルの設定値に誤りがあります。
対処
該当する設定値を修正して，HBase Storage Mgmt Common Serviceを再起動してください。

KATS20726-W
client.propertiesプロパティファイルがありません。設定項目"＜プロパティキー＞"はデフォルト値で起動します。
要因
client.propertiesプロパティファイルの読み込みに失敗しました。
対処
client.propertiesプロパティファイルがあることを確認してください。

KATS20727-W
client.propertiesプロパティファイルで設定されていない項目があります。設定項目"＜プロパティキー＞"はデフォルト値で起動します。
要因
メッセージの内容を参照してください。
対処
-

KATS20728-I
client.propertiesファイルの設定項目"＜プロパティキー＞"に設定値"＜プロパティ値＞"が指定されました。
要因
メッセージの内容を参照してください。
対処
-

KATS20729-E
client.propertiesプロパティファイルの設定値に誤りがあります。(設定項目:"＜プロパティキー＞"，設定値:"＜プロパティ値＞")
要因
client.propertiesプロパティファイルの設定値に誤りがあります。
対処
該当する設定値を修正して，HBase Storage Mgmt Common Serviceを再起動してください。

KATS20730-E
client.propertiesプロパティファイルで設定されていない項目があります。(設定項目:"＜プロパティキー＞")
要因
client.propertiesプロパティファイルの設定値に誤りがあります。
対処
該当する設定値を修正して，HBase Storage Mgmt Common Serviceを再起動してください。

KATS20751-E
レポート画面を表示できる権限がないため，レポート画面を表示できません。
要因
ログインユーザーにレポートを表示する権限がありません。
対処
ログインユーザーの権限を確認し，再度操作を実行してください。

KATS20752-E
表示対象が存在しないため，レポート画面を表示できません。
要因
表示対象が存在しません。
対処
表示対象を選択するか，選択した対象の内容を確認してから，再度処理を実行してください。

KATS20753-E
URLが不正なため，レポート画面を表示できません。
要因
レポート画面を表示するURLに誤りがあります。
対処
再度処理を実行してください。エラーが繰り返し発生する場合には，Tiered Storage Manager の保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS20754-E
URLが不正なため，レポート画面を表示できません。
要因
レポート画面を表示するURLに誤りがあります。
対処
表示先のURLの形式が不正です。client.propertiesプロパティファイルで指定している値を確認し，HBase Storage Mgmt Common Serviceを再起動してください。

KATS20755-E
client.propertiesプロパティファイルに設定しているHP StorageWorks XP Performance Advisorレポート表示の設定が不完全なため，HP StorageWorks XP Performance Advisorレポート表示機能を無効にします。
要因
HP StorageWorks XP Performance Advisorレポート表示の設定が不完全です。
対処
client.propertiesプロパティファイルのHP StorageWorks XP Performance Advisorレポート表示に関する値を確認し，HBase Storage Mgmt Common Serviceを再起動してください。

KATS20756-I
HP StorageWorks XP Performance Advisorレポート表示機能を有効にします。
要因
メッセージの内容を参照してください。
対処
-

9.3 KATS30000～KATS39999

Tiered Storage Manager GUIに関するメッセージ（KATS30000～KATS39999）を次の表に示します。

表9-3 KATS30000～KATS39999：Tiered Storage Manager GUIのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KATS30002-I
変更処理を実行してよろしいですか？
要因
-
対処
-

KATS30003-I
変更処理をキャンセルしますか？
要因
-
対処
-

KATS30004-I
マイグレーショングループの作成をキャンセルしてよろしいですか？
要因
-
対処
-

KATS30006-I
マイグレーショングループの作成を実行してよろしいですか？
要因
-
対処
-

KATS30008-I
マイグレーションの設定をキャンセルし，ウィンドウを閉じてよろしいですか？
要因
-
対処
-

KATS30009-I
タスクをキャンセルしますか？
要因
-
対処
-

KATS30010-I
タスクを削除しますか？
要因
-
対処
-

KATS30011-W
検索条件に不正な情報が含まれています。
要因
入力した検索条件に，検索対象外の条件が含まれています。
対処
検索条件を見直して，再検索してください。

KATS30012-I
ボリューム追加をキャンセルしますか？
要因
-
対処
-

KATS30013-I
ボリューム削除をキャンセルしますか？
要因
-
対処
-

KATS30014-W
ストレージ階層が選択されていません。
要因
-
対処
-

KATS30015-I
タスクを実行しますか？
要因
-
対処
-

KATS30016-W
検索条件が指定されていません。
要因
検索条件を指定しないで，ボリューム検索しようとしました。
対処
検索条件を指定してから，ボリューム検索してください。

KATS30017-W
ボリュームが選択されていません。
要因
ボリュームを選択していません。
対処
ボリュームを選択して再実行してください。

KATS30020-W
検索条件を指定してください。
要因
検索条件を指定していません。
対処
検索条件を指定して再実行してください。

KATS30021-W
異なるSLPRに属するボリュームを選択してよろしいですか？
要因
-
対処
-

KATS30023-W
タスクが選択されていません。
要因
タスクを選択していません。
対処
タスクを選択して，再実行してください。

KATS30024-W
［ボリューム一覧表示］ボタンをクリックして，ボリューム一覧を確認してください。
要因
-
対処
［ボリューム一覧表示］ボタンをクリックしてください。

KATS30025-W
ほかの移動元ボリュームの移動先として設定されているボリュームを選択してよろしいですか？
要因
-
対処
［OK］ボタンをクリックした場合は，ほかの移動元ボリュームの移動先ボリュームを設定してください。

9.4 KATS40000～KATS49999

Tiered Storage Managerサーバに関するメッセージ（KATS40000～KATS49999）を次の表に示します。

表9-4 KATS40000～KATS49999：Tiered Storage Managerサーバのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KATS40601-I
HiCommand Tiered Storage Manager CLI setup ended successfully.
要因
Tiered Storage Manager CLIのセットアップが正常終了しました。
対処
-

KATS40602-E
An attempt to set up the HiCommand Tiered Storage Manager CLI has failed.
要因
Tiered Storage Manager CLIのセットアップ，または日立ネットワークオブジェクトプラザトレース共通ライブラリーのインストール，セットアップに失敗しました。
対処
再度Tiered Storage Manager CLIをセットアップしてください。セットアップしても異常終了となる場合は，セットアップ時のトレース情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS40603-E
An attempt to allocate memory has failed.
要因
使用するメモリーの割り当てに失敗しました。
対処
起動中のほかのプログラムを終了するなど，メモリーリソースを確保して再実行してください。

KATS40604-E
An attempt to read the registry has failed.
要因
日立ネットワークオブジェクトプラザトレース共通ライブラリーのレジストリー情報が不正な状態になっています。
対処
再度Tiered Storage Managerをセットアップまたはアンセットアップしてください。セットアップまたはアンセットアップしても異常終了となる場合は，CLIセットアップまたはアンセットアップ時のトレース情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS40605-I
HiCommand Tiered Storage Manager CLI unsetup ended successfully.
要因
Tiered Storage Manager CLIのアンセットアップが正常終了しました。
対処
-

KATS40606-E
An attempt to perform unsetup of the HiCommand Tiered Storage Manager CLI has failed.
要因
Tiered Storage Manager CLIのアンセットアップ，または日立ネットワークオブジェクトプラザトレース共通ライブラリーのアンインストール，アンセットアップに失敗しました。
対処
再度Tiered Storage Manager CLIをアンセットアップしてください。再度アンセットアップしても異常終了となる場合は，アンセットアップ時のトレース情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS40607-I
Before you can use the program, you must restart your computer.
要因
日立ネットワークオブジェクトプラザトレース共通ライブラリーのインストールで遅延コピーが発生したため，プログラムを使用する前に再起動が必要です。
対処
セットアップ完了後，コンピュータを再起動してください。

KATS40610-E
The user group permissions are not system administrator permissions.
要因
管理者権限を持たないユーザーは，Tiered Storage Manager CLIのセットアップまたはアンセットアップを実行できません。
対処
管理者権限を持つユーザーで，再度Tiered Storage Manager CLIをセットアップまたはアンセットアップを実行してください。

KATS40611-E
The user does not have root user permissions.
要因
root権限を持たないユーザーは，Tiered Storage Manager CLIのセットアップまたはアンセットアップを実行できません。
対処
root権限を持つユーザーで，再度Tiered Storage Manager CLIをセットアップまたはアンセットアップを実行してください。

KATS40612-E
The extraction destination for the CLI setup file is invalid.
Extract the file under the ＜extraction-destination＞.
要因
CLIのセットアップファイルの展開先が間違っています。
対処
Windowsの場合
システムドライブ直下に展開してください
UNIXの場合
/opt直下に展開してください。

KATS40613-E
This setup file is for ＜OS-name＞.
要因
CLIのセットアップファイルが，セットアップするマシンのOS用のセットアップファイルではありません。
対処
セットアップするマシンのOSに対応したCLIのセットアップファイルを使用してください。

KATS40901-I
A start request for the Tiered Storage Manager service was received.
要因
Tiered Storage Managerサービスの開始要求を受け付けました。
対処
-

KATS40902-I
The Tiered Storage Manager service started.
要因
Tiered Storage Managerサービスが開始しました。
対処
-

KATS40909-E
An attempt to start the Tiered Storage Manager service has failed.
要因
Tiered Storage Managerサービスの開始に失敗しました。
対処
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照して，対処してください。

KATS40910-I
A stop request for the Tiered Storage Manager service was received.
要因
Tiered Storage Managerサービスの停止要求を受け付けました。
対処
-

KATS40911-I
The Tiered Storage Manager service stopped.
要因
Tiered Storage Managerサービスが停止しました。
対処
-

KATS40912-W
The Tiered Storage Manager server is now starting. Processing to stop the service will be interrupted. Wait a while, and then try to stop the service again.
要因
Tiered Storage Managerサーバが開始処理中のためサービスを停止できません。
対処
Tiered Storage Managerサーバ開始処理が終了してから，サービスの停止を再実行してください。

KATS40913-W
Processing to stop the Tiered Storage Manager server is already being performed.
要因
Tiered Storage Managerサーバがすでに停止処理を実行しているため，停止要求を受付できません。
対処
Tiered Storage Managerサーバ停止処理が完了してから，サービスの停止を再実行してください。

KATS40919-E
An attempt to stop the Tiered Storage Manager service has failed.
要因
Tiered Storage Managerサービスの停止に失敗しました。
対処
再度停止しても失敗する場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS40920-E
An attempt to connect to the service control manager has failed. (error code: ＜error-code＞)
要因
サービス制御マネージャーへの接続に失敗しました。
対処
再度，起動または停止しても失敗する場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS40921-E
An attempt to report the service status (status: ＜status＞) to the service control manager has failed. (error code: ＜error-code＞)
要因
サービス制御マネージャーへのサービスの状態報告に失敗しました。status: ＜status＞に示される値には次のどれかが入ります。

START_PROCESS：開始処理中

STOP_PROCESS：停止処理中

STOPPED：停止

RUN：実行中

対処
OSを再起動しても起動，停止に失敗する場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS40922-E
An attempt to register the control handler into the service control manager has failed. (error code: ＜error-code＞)
要因
サービス制御マネージャーへの制御ハンドラーの登録に失敗しました。
対処
再度，起動または停止しても失敗する場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS40923-E
An attempt to create a service stop event object has failed. (error code: ＜error-code＞)
要因
サービス停止イベントオブジェクトの作成に失敗しました。
対処
再度，起動または停止しても失敗する場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS40930-E
An attempt to allocate memory has failed.
要因
使用するメモリーの割り当てに失敗しました。
対処
起動中のほかのプログラムを終了するなど，メモリーリソースを確保して再実行してください。

KATS40931-E
An attempt to create a file has failed. (file name: ＜file-name＞, error code: ＜error-code＞)
要因
Tiered Storage Managerサービスで使用するファイルの作成に失敗しました。
対処
再度，起動または停止しても失敗する場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS40932-E
An attempt to write a file has failed. (file name: ＜file-name＞, error code: ＜error-code＞)
要因
Tiered Storage Managerサービスで使用するファイルへの書き込みが失敗しました。
対処
再度，起動または停止しても失敗する場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS40933-E
An attempt to set an environment variable has failed.
要因
Tiered Storage Managerサービスで使用する環境変数の設定に失敗しました。
対処
再度，起動または停止しても失敗する場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS40934-E
An attempt to acquire information about the server process of Tiered Storage Manager has failed. (error code: ＜error-code＞)
要因
Tiered Storage Managerサーバプロセスの情報の取得に失敗しました。
対処
再度，起動または停止しても失敗する場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS40935-E
An attempt to load the DLL has failed. (DLL name: ＜DLL-name＞)
要因
DLLのロードに失敗しました。
対処
Tiered Storage Managerサーバを再インストールしてください。再インストール後もまだエラーが発生する場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS40936-E
An attempt to acquire a function address in the DLL has failed. (function name: ＜function-name＞)
要因
DLL中の関数のアドレス取得に失敗しました。
対処
Tiered Storage Managerサーバを再インストールしてください。再インストール後もまだエラーが発生する場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS40940-E
The registry information for Tiered Storage Manager is invalid. (error code: ＜error-code＞)
要因
Tiered Storage Managerのレジストリー情報が不正です。
対処
Tiered Storage Managerサーバを再インストールしてください。

KATS40941-E
The registry information for Common Component is invalid. (error code: ＜error-code＞)
要因
共通コンポーネントのレジストリー情報が不正です。
対処
Tiered Storage Managerサーバを再インストールしてください。Tiered Storage Managerサーバを再インストールすると，共通コンポーネントも再インストールされます。

KATS40942-E
The registry information for the Hitachi Network Objectplaza Trace Library is invalid. (error code: ＜error-code＞)
要因
日立ネットワークオブジェクトプラザトレース共通ライブラリーのレジストリー情報が不正です。
対処
Tiered Storage Managerサーバを再インストールしてください。Tiered Storage Managerサーバを再インストールすると，日立ネットワークオブジェクトプラザトレース共通ライブラリーも再インストールされます。

KATS40950-E
An attempt to start Java Virtual Machine has failed.
要因
JavaVMの起動に失敗しました。
対処
再度，起動または停止しても失敗する場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS40951-E
An attempt to load the class starting Tiered Storage Manager server has failed.
要因
Tiered Storage Managerサーバプログラムのライブラリーファイル（jarファイル）が不正です。
対処
Tiered Storage Managerサーバを再インストールしてください。

KATS40952-E
An attempt to acquire the method identifier for the method starting Tiered Storage Manager server has failed.
要因
Tiered Storage Managerサーバプログラムのライブラリーファイル（jarファイル）が不正です。
対処
Tiered Storage Managerサーバを再インストールしてください。

KATS40953-E
An attempt to execute the method starting Tiered Storage Manager server has failed.
要因
Tiered Storage Managerサーバの起動に失敗しました。
対処
コマンドログおよびメッセージログを参照して対処してください。対処してもまだエラーが発生する場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS40954-E
An attempt to acquire the method identifier for the method stopping Tiered Storage Manager server has failed.
要因
Tiered Storage Managerサーバプログラムのライブラリーファイル（jarファイル）が不正です。
対処
Tiered Storage Managerサーバを再インストールしてください。

KATS40955-E
An attempt to load the exception class of the Tiered Storage Manager server has failed.
要因
Tiered Storage Managerサーバプログラムのライブラリーファイル（jarファイル）が不正です。
対処
Tiered Storage Managerサーバを再インストールしてください。

KATS41000-I
Tiered Storage Managerを開始します。
要因
-
対処
-

KATS41001-I
Tiered Storage Managerを開始しました。
要因
-
対処
-

KATS41002-I
Tiered Storage Managerを停止します。
要因
-
対処
-

KATS41003-I
Tiered Storage Managerを停止しました。
要因
-
対処
-

KATS41004-W
Tiered Storage Managerはすでに終了中であるため，終了要求を受け付けられません。
要因
Tiered Storage Manager停止コマンドが実行済みです。
対処
Tiered Storage Managerが終了するのを待ってください。

KATS41005-W
Tiered Storage Manager は開始中であるため，終了要求を受け付けられません。
要因
Tiered Storage Managerは開始中です。
対処
Tiered Storage Managerが開始してから，コマンドを再実行してください。

KATS41006-E
Tiered Storage Managerの開始に失敗しました。
要因
Tiered Storage Managerの開始に失敗しました。
対処
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照して，対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS41007-E
インストール時に指定したTiered Storage Managerサーバのホスト名が不正のため，Tiered Storage Managerの開始に失敗しました。ホスト名:"＜ホスト名＞"
要因
インストール時に指定したTiered Storage Managerサーバのホスト名，またはIPアドレスの形式が不正であるおそれがあります。
対処
hcmdschgurlコマンドを実行して，Tiered Storage ManagerサーバのURL情報を設定し直してください。hcmdschgurlコマンドについては，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。
Tiered Storage ManagerサーバのIPアドレスがIPv6アドレスの場合，指定するURLのIPアドレス部分を"["と"]"で囲んでください。
例：[2001:fecd:ba23:cd1f:dcb1:1010:9234:4088]

KATS41009-E
リストア情報ファイルの参照に失敗しました。ファイル名:"＜リストア情報ファイル名(絶対パス)＞"
要因
共通コンポーネントの環境が不正です。
対処
Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS41010-E
ファイルの作成に失敗しました。ファイル名:"＜ファイル名(絶対パス)＞"
要因
Tiered Storage Managerで使用するファイルの作成に失敗しました。
対処
Tiered Storage Managerのインストール先にアクセス権があることを確認してください。
それでも解決しない場合は，Tiered Storage Manager，Device Manager，および共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS41050-W
Tiered Storage Managerは全閉塞しました。
要因
Tiered Storage Managerサーバが全閉塞しました。
対処
次の手順で対処してください。

Tiered Storage Managerを停止します。

メッセージログからTiered Storage Managerが全閉塞した原因を調査し，対処します。

メッセージログについては，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

KATS41051-W
Tiered Storage ManagerはGUI閉塞しました。
要因
Tiered Storage ManagerがGUI閉塞しました。
対処
次の手順で対処してください。

Tiered Storage Managerサーバを停止します。

メッセージログからTiered Storage ManagerがGUI閉塞した原因を調査し，対処します。

メッセージログについては，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

KATS41055-E
同時に処理できるリクエスト数が最大値に達しているため，リクエストを受け付けられません。
要因
Tiered Storage Managerサーバで同時に処理できるリクエスト数が最大値に達しました。次のどれかの要因が考えられます。

Tiered Storage Managerに対して，一斉に複数の操作をしました。

Tiered Storage Managerの負荷が高くなるストレージドメインのリフレッシュ中に，ほかの操作をしました。

Tiered Storage Managerサーバが動作している管理サーバの，マシン環境の性能が低くなっています。

ほかのアプリケーションの影響で，Tiered Storage Managerサーバが動作しているコンピュータのCPU負荷，I/O負荷が高くなっています。

Tiered Storage Managerが保証している値（マイグレーショングループ内のボリューム数など）を超えた環境で動作させています。

上記のような場合，Tiered Storage Managerを操作したときの応答時間が長くなります。アクセスが集中し，一時的に処理が滞留してしまうため，このエラーが発生します。
対処
しばらく時間を置いてから再実行してください。

Tiered Storage Managerが保証している値を超えた環境で運用している場合，値を小さくしてください。Tiered Storage Managerが保証している値については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」を参照してください。

Tiered Storage Managerサーバを動作させるために必要な管理サーバのマシン環境については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

KATS41056-W
Tiered Storage Managerは全閉塞状態であるため，リクエストを受け付けられません。
要因
Tiered Storage Managerが全閉塞しています。
対処
次の手順で対処してください。

Tiered Storage Managerサーバを停止します。

メッセージログからTiered Storage Managerが全閉塞した原因を調査し，対処します。

リクエストを実行します。

メッセージログについては，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

KATS41057-W
Tiered Storage ManagerはGUI閉塞状態であるため，リクエストを受け付けられません。
要因
Tiered Storage ManagerがGUI閉塞しています。
対処
次の手順で対処してください。

Tiered Storage Managerサーバを停止します。

メッセージログからTiered Storage ManagerがGUI閉塞した原因を調査し，対処します。

リクエストを実行します。

メッセージログについては，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

KATS41058-W
Tiered Storage Managerは終了中であるため，リクエストを受け付けられません。
要因
Tiered Storage Managerは終了中です。
対処
-

KATS41059-W
Tiered Storage Managerは開始中であるため，リクエストを受け付けられません。
要因
Tiered Storage Managerは開始中です。
対処
Tiered Storage Managerが開始してから，リクエストを実行してください。

KATS41100-W
Tiered Storage Manager は全閉塞状態であるため，タスク管理処理またはイベント検出処理を実行できません。
要因
Tiered Storage Managerが全閉塞しています。
対処
次の手順で対処してください。

Tiered Storage Managerを停止します。

メッセージログからTiered Storage Managerが全閉塞した原因を調査し，対処します。

メッセージログについては，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

KATS41150-E
プロパティファイルがありません。プロパティファイル名:"＜存在しないプロパティファイル名＞"
要因
Tiered Storage Managerインストールディレクトリ下のconfディレクトリに，プロパティファイルがありません。
対処
Tiered Storage Managerインストールディレクトリ下のconfディレクトリに，メッセージに表示されているプロパティファイルがあることを確認してください。

KATS41151-E
無効なプロパティキーです。プロパティファイルの読み込みを中止します。プロパティファイル名:＜プロパティファイル名＞"，プロパティキー:"＜無効なプロパティキー名＞"
要因
プロパティファイルに無効なプロパティキーを指定しています。
対処
表示されているファイル内に指定できるプロパティキーの文字列を見直してください。プロパティファイルについての詳細は，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

KATS41152-E
プロパティの値が不正です。プロパティファイルの読み込みを中止します。プロパティファイル名:"＜プロパティファイル名＞"，プロパティキー:"＜プロパティキー名＞"
要因
指定したプロパティの値が最大値を超えています。または，プロパティに指定できない文字が混入しています。
対処
表示されているファイル内のプロパティキーに指定できる値を見直してください。プロパティファイルに指定できる値については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

KATS41199-E
内部エラーが発生しました。内部コード:"＜内部コード＞"
要因
内部エラーが発生しました。
対処
メッセージに表示されている内部コードおよびTiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS41200-E
システム環境が不正です。
要因
システム環境が不正です。
対処
Tiered Storage Manager の保守情報およびTiered Storage Managerインストールディレクトリ直下にあるhcmdslicense2.logファイルを取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS41201-W
入力されたライセンスキーが不正です。
要因
入力されたライセンスキーが不正です。
対処
必要なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを再入手してください。

KATS41202-W
入力されたライセンスキーファイルが見つかりません。
要因
入力されたライセンスキーファイルが見つかりません。
対処
必要なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを再入手してください。

KATS41203-W
入力されたライセンスキーファイルが不正です。
要因
入力されたライセンスキーファイルが不正です。
対処
必要なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを再入手してください。

KATS41204-W
入力されたライセンスキーがライセンスキーファイル内にありません。
要因
入力されたライセンスキーがライセンスキーファイル内にありません。
対処
必要なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを再入手してください。

KATS41205-W
ライセンスの有効期限が過ぎています。
要因
ライセンスの有効期限が過ぎています。
対処
必要なライセンスキーを入手してください。

KATS41206-W
ライセンスが登録されていません。
要因
ライセンスが登録されていません。
対処
必要なライセンスキーを入手してください。

KATS41207-E
ライセンス情報の更新に失敗しました。
要因
ライセンス情報の更新に失敗しました。
対処
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照して，対処してください。GUIでこのメッセージを出力している場合は，Tiered Storage Managerサーバのメッセージログファイルで，このメッセージの直前に出力しているメッセージを参照して，対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS41208-E
ライセンス情報の参照に失敗しました。
要因
ライセンス情報の参照に失敗しました。
対処
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照して，対処してください。GUIでこのメッセージを出力している場合は，Tiered Storage Managerサーバのメッセージログファイルで，このメッセージの直前に出力しているメッセージを参照して，対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS41209-I
ライセンス情報を更新しました。
要因
-
対処
-

KATS41210-W
ライセンスの許容範囲を超えました。
要因
-
対処
-

KATS41211-I
現在，ライセンスの許容範囲内です。
要因
-
対処
-

KATS41300-E
Device Manager が停止しているため,Tiered Storage Manager の起動を中断します。
要因
Device Managerが停止しています。
対処
Hitachi Command Suite 製品のサービスを再起動してください。 再発する場合はHitachi Command Suite Softwareのマニュアルを参照し, Device Managerが停止している原因を解消してください。

KATS41800-E
メモリー不足が発生しました。
要因
サーバの動作に必要な空きメモリーが不足しています。
対処
エラーが継続的に発生する場合は，サーバを再起動してください。それでも解決しない場合は，不要なプロセスを停止するか，またはサーバマシンのメモリーの拡張を検討してください。

KATS41801-E
内部エラーが発生しました。
要因
内部エラーが発生しました。
対処
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照して，対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS41940-I
Device Manager ユーザー情報を更新しました。
要因
-
対処
-

KATS41941-I
SMTP 認証ユーザー情報を更新しました。
要因
-
対処
-

KATS41942-E
入力したユーザー情報は Device Manager で登録されていないため，コマンドを実行できません。
要因
入力したユーザー情報はDevice Managerで登録されていません。
対処
入力したユーザー情報をDevice Managerへ登録してから，コマンドを再実行してください。

KATS41943-E
前提プログラムプロダクトとの通信に失敗したため，コマンドを実行できません。
要因
Device Managerサーバとの通信が失敗しました。
対処
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照して，対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS41944-E
入力したユーザー情報に Modify 権限がありません。
要因
入力したユーザー情報にModify権限がありません。
対処
Modify権限のあるユーザー情報でコマンドを再実行してください。

KATS41945-E
入力したユーザー情報に Admin 権限がありません。
要因
入力したユーザー情報にAdmin権限がありません。
対処
Admin権限のあるユーザー情報でコマンドを再実行してください。

KATS41946-E
入力したユーザー情報は Tiered Storage Manager で登録されていないため，コマンドを実行できません。
要因
入力したユーザー情報は，Tiered Storage Managerで登録されていません。
対処
入力したユーザー情報をTiered Storage Managerへ登録してから，コマンドを再実行してください。

KATS41947-E
入力したSMTP認証ユーザーIDが不正です。
要因
SMTP認証ユーザーIDの文字列が指定できる範囲を超えているか，またはSMTP認証ユーザーIDに使用できない文字を入力しました。
対処
1～64文字の範囲内で，SMTP認証ユーザーIDを正しく入力してください。SMTP認証ユーザーIDに使用できるのは，次のとおりです。
A～Z，a～z，0～9，-（ハイフン），_（アンダーバー），.（ピリオド）， ,（コンマ），@，!，#，$，%，&，'，(，)，*，+，=，?，^，|

KATS41948-E
入力したSMTP認証パスワードが不正です。
要因
SMTP認証パスワードの文字列が指定できる範囲を超えているか，またはSMTP認証パスワードに使用できない文字を入力しました。
対処
SMTP認証パスワードを指定する場合は，1～64文字の範囲内で，SMTP認証パスワードを正しく入力してください。SMTP認証パスワードに使用できるのは，次のとおりです。
A～Z，a～z，0～9，-（ハイフン），_（アンダーバー），.（ピリオド）， ,（コンマ），@，!，#，$，%，&，'，(，)，*，+，=，?，^，|
SMTP認証パスワードを指定しなかった場合は，空文字が設定されます。

KATS41950-E
Tiered Storage Managerとの通信に失敗したため，停止コマンドを実行できません。
要因
次のどれかの要因が考えられます。

Tiered Storage Manager はすでに停止しています。

通信障害が発生しています。

インストール時に指定したTiered Storage Manager サーバのホスト名，またはIPアドレスが不正のため，Tiered Storage Managerの停止に失敗しているおそれがあります。

対処
Tiered Storage Managerサーバが停止していない場合は，サーバ強制停止コマンドを実行して，サーバを強制停止してください。
hcmdschgurl コマンドを実行して，Tiered Storage Manager サーバのURL情報を確認し，誤っている場合はURL情報を設定し直してください。hcmdschgurlコマンドについては，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

KATS41970-E
Command execution has failed. (system call: ＜system-call＞)
要因
コマンド内部で使用するシステムコールにエラーが発生しました。
一時的に多大なI/Oが発生したり，大量にメモリーを使用したりしたため，システムコールの実行に必要なリソースが不足していたおそれがあります。
対処
不要なプロセスを終了させた後，再度コマンドを実行してください。
問題が解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS41980-E
Tiered Storage Manager is already running.
要因
Tiered Storage Managerはすでに稼働しています。
対処
-

KATS41981-E
Tiered Storage Manager is not running.
要因
Tiered Storage Managerは稼働していません。
対処
-

KATS41982-E
Tiered Storage Manager cannot stop.
要因
内部エラーが発生しました。
対処
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照して，対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS41983-I
Tiered Storage Manager is running.
要因
Tiered Storage Manager は起動しています。
対処
-

KATS41984-I
Tiered Storage Manager is stopped.
要因
Tiered Storage Manager は停止しています。
対処
-

KATS41995-E
The file was not found. (file name: ＜file-name＞)
要因
htsmservice.pidファイルがありません。
対処
Tiered Storage Managerがすでに停止しているか確認してください。停止していない場合は，Tiered Storage Manager の保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS41996-E
The process cannot be terminated. (pid: ＜specified-process-ID＞)
要因
強制終了を実行する権限がありません。
対処
WindowsのAdministratorsグループのユーザー権限のあるユーザーでログインしてから再実行してください。

KATS41997-E
The process does not exist. (pid: ＜specified-process-ID＞)
要因
強制停止するTiered Storage Managerを認識できません。
対処
Tiered Storage Managerがすでに停止しているか確認してください。停止していない場合は，Tiered Storage Manager の保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS41998-E
An internal error occurred. (＜internal-code (character-string)＞, ＜internal-code (integer＞))
要因
内部エラーが発生しました。
対処
メッセージに表示されている"＜内部コード＞"を，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS41999-E
usage: ＜proper＞＜-command-usage＞
要因
コマンドの使用方法に誤りがあります。
対処
出力している使用方法に従って，コマンドを再実行してください。

KATS48000-E
サーバとの通信に失敗しました。
要因
次のどれかの要因が考えられます。

起動が完了していないサーバにクライアントが接続しようとしました。

CLIコマンドでポート番号の指定に誤りがあります。

CLIコマンドでSSLの指定に誤りがあります。

SSL通信をするための証明書（Certsファイル）の指定パスが不正です。

SSL通信をするための証明書（Certsファイル）の内容が不正です。

IPv6での通信ができません。

対処
次の対処をしてください。

サーバの起動が完了していることを確認してください。

サーバのserver.propertiesプロパティファイルのserver.rmi.portまたはserver.rmi.security.portの値と異なるポート番号を指定している可能性があります。

セキュリティオプションとポート番号の組み合わせに誤りがあるおそれがあります。セキュリティオプションを指定した場合は，SSL用のポート番号になります。サーバのserver.propertiesプロパティファイルのserver.rmi.secureおよびserver.rmi.security.portの値を確認してください
（例：セキュリティオプション指定時は，server.rmi.secure=2，server.rmi.security.port=SSL用のポート番号）。

SSL通信をするための証明書（Certsファイル）が認識できていないおそれがあります。Certsファイルを認識させる方法については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

SSL通信をするための証明書（Certsファイル）が不正であるおそれがあります。CertsファイルはTiered Storage Managerサーバからダウンロードしたものを使用してください。Certsファイルのダウンロード方法については，マニュアル「Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド」を参照してください。

Tiered Storage ManagerサーバをセットアップしたときにIPv6アドレスを設定している場合，CLIを実行するマシンでもIPv6アドレスが利用できる必要があります。CLIを実行するマシンとサーバをインストールしたマシンでIPv6アドレスを使って通信できることを確認してください。また，HTSM_CLI_JRE_PATH環境変数に設定されているJREが，CLIを実行するために必要なプログラムの条件を満たすか確認してください。

KATS48001-E
サーバからの応答に予期しないデータ構造が含まれていました。
要因
サーバからのデータをクライアントが認識できませんでした。
対処
サーバの稼働状況を確認してください。
サーバが稼働していない場合は，サーバを稼働させてから再度実行してください。サーバが稼働している場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS48002-E
指定したURLにサーバが見つかりません。
要因
サーバが見つかりません。
対処
サーバの稼働状況を確認してください。

KATS48003-E
サーバの呼び出し実行中に障害が発生しました。
要因
RMI通信中に障害が発生しました。
対処
Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS48004-E
サーバで障害が発生しました。
要因
サーバで障害が発生しました。
対処
サーバ側のメッセージを確認してください。

KATS48400-E
不正なプロパティ名 "＜不正なプロパティ名＞" を検出しました。
要因
検索条件に指定したプロパティ名が，受け付けるプロパティ名と合致しませんでした。
対処
指定できるプロパティ名を確認してください。

KATS48401-E
プロパティ "＜プロパティ名＞" に対する不正な演算子 "＜不正な演算子名＞" を検出しました。
要因
検索条件に指定したプロパティに，指定した演算子は適用できません。
対処
指定したプロパティに適用できる演算子を確認してください。

KATS48402-E
プロパティ "＜プロパティ名＞" に不正な値 "＜不正な値＞" を検出しました。
要因
検索条件に指定したプロパティの値として受け付けられない値が指定されています。
対処
指定したプロパティに指定できる値を確認してください。

KATS48403-E
プロパティ "＜プロパティ名＞" の値の書式が不正です。期待される語 "＜期待される語＞" がありません。
要因
検索条件に指定したプロパティの値に，書式上期待される語が見つかりません。
対処
指定したプロパティの，値の記述形式を確認してください。

KATS48404-E
書式が不正です。予期しない語 "＜予期しない語＞" を検出しました。
要因
検索条件に予期しない語があります。
対処
検索条件の書式を確認してください。

KATS48405-E
書式が不正です。期待される語 "＜期待される語＞" がありません。
要因
検索条件に書式上期待される語が見つかりません。
対処
検索条件の書式を確認してください。

KATS48406-E
プロパティ "＜プロパティ名＞" の値の書式が不正です。予期しない語 "＜予期しない語＞" を検出しました。
要因
検索条件に指定したプロパティの値に，書式上予期しない語が見つかりました。
対処
指定したプロパティの，値の記述形式を確認してください。

KATS48407-E
プロパティ "＜検索条件プロパティ名＞" の値の書式が不正です。デバイス番号の16進数"＜デバイス番号として指定された語＞"の桁数が不正です。
要因
検索条件に指定したデバイス番号の前0を含めた桁数が正しくありません。次のどちらかの要因が考えられます。

":"（コロン）で区切った16進数の個数が，一つまたは四つ以上です。

":"（コロン）で区切った先頭の16進数が3桁以上あるか，二つ目または三つ目の16進数が2桁でありません。

対処
指定したプロパティのデバイス番号の記述形式を確認してください。次のどちらかの形式にしてください。

二つの0x100未満の16進数を":"（コロン）で区切った文字列。
先頭は1～2桁，二つ目は2桁で指定してください。

三つの0x100未満の16進数を":"（コロン）で区切った文字列。
先頭は1～2桁，二つ目または三つ目は2桁で指定してください。

KATS48408-E
ストレージドメインの情報が指定されていません。
要因
ストレージ階層やマイグレーショングループを名称で指定するときは，ストレージドメインの情報を指定する必要があります。
対処
ストレージドメインの情報を指定してください。

KATS48409-E
ボリュームを特定する情報が指定されていません。
要因
必要な情報が指定されていません。ボリュームを特定するためには，コントローラー論理デバイス番号または論理ユニットのオブジェクトIDを指定する必要があります。
対処
コントローラー論理デバイス番号または論理ユニットのオブジェクトIDを指定してください。

KATS48410-E
検索条件の値のコンマで区切られた要素の数が多過ぎます。プロパティ:"＜プロパティ名＞"， 指定した要素数:"＜指定した要素数＞"， 許容できる最大の要素数:"＜指定できる最大要素数＞"
要因
値に指定できる要素の最大数を超えました。
対処
検索条件の値に指定できる要素数を正しく指定してください。検索条件の値に指定できる要素数は，"＜指定できる最大要素数＞"です。

KATS48411-E
検索条件の長さが不正です。入力された検索条件文字の整形後の長さ(UTF-8換算でのバイト数):"＜UTF-8換算バイト数＞"，指定できる文字の長さ(UTF-8換算でのバイト数):"＜指定できる文字の最小の長さ＞"から"＜指定できる文字の最大の長さ＞"
要因
整形後の検索条件の文字数が制限文字数を超えています。
対処
制限文字数内で検索条件を入力してください。なお，ASCII文字1文字はUTF-8で1バイトとなり，そのほかの文字の1文字はUTF-8で1～6バイトとなります（例：漢字は3バイト，半角かたかなは3バイト）。

KATS48412-E
検索条件に指定した値が不正です。カラム:"＜不正を発見した桁数＞"
要因
検索条件に指定した値が，桁数の位置で不正です。
対処
検索条件の内容を確認してください。

KATS48413-E
検索条件に指定したプロパティの組み合わせが不正です。
要因
ボリューム検索条件とプール検索条件が混在しています。
対処
検索条件の内容を確認してください。
検索条件には，次のどちらかを指定してください。

ボリューム検索条件

プール検索条件

KATS48414-E
検索条件の値に入力した要素の数が多過ぎます。プロパティ:"＜検索条件プロパティ名＞"， 指定した要素数:"＜値に指定された要素数＞"， 許容できる最大の要素数:"＜値に指定できる最大要素数＞"
要因
検索条件の値に入力した要素の数が，入力できる最大の数を超えました。
対処
該当する検索条件の値には，要素を入力できる最大の数以内で入力してください。

KATS48415-E
指定した演算子は検索条件の値に複数の要素を入力できません。プロパティ:"＜検索条件プロパティ名＞"， 演算子:"＜検索条件演算子＞"
要因
指定した演算子は，検索条件の値に複数の要素を入力できません。
対処
該当する検索条件の値には，要素を一つだけ入力してください。

KATS48451-E
ストレージドメインを特定できる情報が指定されていません。
要因
ストレージドメインを特定できる情報がありません。
対処
ストレージドメインを指定してください。

KATS48456-E
ストレージ階層名が指定されましたが，ストレージドメインが指定されていないので，特定できません。
要因
ストレージドメイン名を指定しないで，ストレージ階層名だけを指定しました。
対処
ストレージドメイン名を指定してください。

KATS48457-E
マイグレーショングループ名が指定されましたが，ストレージドメインが指定されていないので，特定できません。
要因
ストレージドメイン名を指定しないで，マイグレーショングループ名だけを指定しました。
対処
ストレージドメイン名を指定してください。

KATS48458-E
ストレージ階層の検索条件の定義が複雑過ぎます。すべての要素のAndまたはすべての要素のOrで記述してください。
要因
ストレージ階層の定義でAnd/Orが混在しているか，またはNotが指定されています。
対処
すべての要素を「And」で記述するか，またはすべての要素を「Or」で記述してください。

KATS48459-E
検索条件に指定したプロパティ値が，指定できる値の範囲に含まれていません。"＜検索条件に指定した値のうちサーバが受け付ける範囲に含まれていない値＞"
要因
検索条件に指定したプロパティ値が，指定できる範囲に含まれていません。
対処
正しいプロパティ値を指定してください。

KATS48460-E
検索条件の要素数が不正です。入力された検索条件の要素数:"＜指定した条件要素数＞"，指定できる要素数:"＜要素数最小値＞"から"＜要素数最大値＞"
要因
検索条件に含まれる条件要素（プロパティ名，演算子，値の組）の数が不正です。
対処
制限要素数の範囲内で検索条件を入力してください。

KATS48461-E
プロパティ "＜検索条件プロパティ名＞" に対する演算子が指定されていません。
要因
検索条件に指定したプロパティに演算子が指定されていません。
対処
指定したプロパティに対して適用できる演算子を確認してください。

KATS48462-E
プロパティ名が指定されていません。
要因
検索条件にプロパティ名が指定されていません。
対処
指定できるプロパティ名を確認してください。

KATS48463-E
プロパティ "＜検索条件プロパティ名＞" に対する値が指定されていません。
要因
検索条件に指定したプロパティの値が指定されていません。
対処
指定したプロパティに指定できる値の範囲を確認してください。

KATS48464-E
検索条件に指定した要素の数が多過ぎます。指定した要素の数:"＜指定した要素の数＞"，指定できる要素の数: 1 から 30
要因
検索条件に指定できる要素の最大数を超えました。
対処
検索条件に指定した要素数を1から30までの値で指定してください。

KATS48465-E
検索条件の値にコンマが含まれています。プロパティ:"＜プロパティ名＞"，演算子:"＜演算子名＞"
要因
検索条件の値をコンマで区切って複数指定しています。＜演算子名＞に"startsWith"または"contains"を指定した場合，検索条件の値をコンマで区切って複数指定できません。
対処
検索条件の値は一つだけ指定してください。

KATS48481-E
コストに指定した値の形式が不正です。入力されたコストの値:"＜指定したコストの値＞"
要因
コストに指定した値の形式が不正です。
対処
コストに指定した値の形式を確認してください。

KATS48482-E
コストに指定した通貨コードの値が不正です。入力された通貨コードの値:"＜指定した通貨コードの値＞"
要因
コストに指定した通貨コードの値が不正です。
対処
コストに正しい値を指定してください。通貨コードの値に指定できるのは，2009年7月時点のISO4217で定義されている通貨コードを示すアルファベット3文字です。

KATS48483-E
コストに指定した金額の値が不正です。入力された金額の値:"＜指定した金額の値＞"
要因
コストに指定した金額の値に不正な文字が含まれているか，または範囲外の値を指定しています。
対処
コストに正しい値を指定してください。金額に指定できる数値は，0から9,223,372,036,854,775,807までの整数です。

KATS48484-E
コストに指定した容量の単位の値が不正です。入力された容量の単位の値:"＜指定した容量の単位の値＞"
要因
コストに指定した容量の単位の値が不正です。
対処
コストに正しい値を指定してください。容量の単位の値に指定できるのは，"MB"，"GB"，または"TB"です。

KATS48485-E
コストに指定した期間の単位の値が不正です。入力された期間の単位の値:"＜指定した期間の単位の値＞"
要因
コストに指定した期間の単位の値が不正です。
対処
コストに正しい値を指定してください。期間の単位の値に指定できるのは，"Month"または"Year"です。

KATS48486-E
コストの課金対象の値が不正です。入力された課金対象の値:"＜指定した課金対象の値＞"
要因
コストの課金対象に指定した値が不正です。
対処
コストの課金対象に正しい値を指定してください。課金対象の値に指定できるのは，次のとおりです。
通常ボリュームの課金対象の場合
"Allocated"または"Utilized"です。
DPボリュームの課金対象の場合
"Allocated"，"Consumed"または"Utilized"です。

KATS48504-E
致命的な例外が発生しました。ユーザー名:"＜ユーザー名＞"
要因
致命的な例外が発生しました。
対処
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照して，対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS48505-E
例外が発生しました。ユーザー名:"＜ユーザー名＞"
要因
例外が発生しました。
対処
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照して，対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS48506-E
問題が発生しました。ユーザー名:"＜ユーザー名＞"
要因
問題が発生しました。
対処
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照して，対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS48507-E
GUI閉塞が発生しました。ユーザー名:"＜ユーザー名＞"
要因
GUI閉塞例外が発生しました。
対処
共通コンポーネントが起動していることを確認し，Tiered Storage Managerを再起動してください。

KATS48508-E
全閉塞が発生しました。ユーザー名:"＜ユーザー名＞"
要因
全閉塞例外が発生しました。
対処
Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS48509-E
メモリー不足が発生しました。ユーザー名:"＜ユーザー名＞"
要因
サーバの動作に必要な空きメモリーが不足しています。
対処
エラーが継続的に発生する場合は，サーバを再起動してください。それでもエラーが発生する場合は，サーバマシン上の不要なプロセスを停止するか，またはサーバマシンのメモリーの拡張を検討してください。

KATS48510-E
Tiered Storage Managerサーバプロセスでメモリー不足が発生しました。
要因
サーバの動作に必要な空きメモリーが不足しています。
タスク関連の操作中にエラーが発生した場合
タスク数，またはタスク内のボリューム数が上限値を超えているおそれがあります。
タスク関連以外の操作中にエラーが発生した場合
同時にログインしているほかのユーザーの影響があるおそれがあります。
対処
しばらく待ってから再度実行してください。エラーが継続的に発生する場合は，サーバを再起動してください。それでもエラーが発生する場合は，サーバマシン上の不要なプロセスを停止するか，またはサーバマシンのメモリーの拡張を検討してください。
GetTasksコマンド，DeleteTasksコマンド実行時にエラーが発生した場合は，パラメーター指定で，処理対象のタスクを減らして再度実行してください。

KATS48998-E
接続したTiered Storage ManagerサーバがサポートしていないTiered Storage Managerクライアントです。対処方法：Tiered Storage Manager "＜バージョン名＞"のClientをインストールしてください。
要因
Tiered Storage Managerサーバのバージョンとは互換性がないバージョンのTiered Storage Managerクライアントでサーバに接続しようとしています。
対処
Tiered Storage Managerサーバのバージョンに対応するTiered Storage Managerクライアントをインストールしてください。

KATS48999-E
接続したTiered Storage ManagerサーバがサポートしていないTiered Storage Managerクライアントです。Server API Version:"＜サーバのバージョン＞", Client API Version:"＜クライアントのバージョン＞"。対処方法：Tiered Storage Manager "＜サーバのバージョン＞"のClientをインストールしてください。
要因
Tiered Storage Managerサーバのバージョンとは互換性がないバージョンのTiered Storage Managerクライアントでサーバに接続しようとしています。
対処
Tiered Storage Managerサーバのバージョンに対応するTiered Storage Managerクライアントをインストールしてください。

9.5 KATS50000～KATS59999

Tiered Storage Managerサーバに関するメッセージ（KATS50000～KATS59999）を次の表に示します。

表9-5 KATS50000～KATS59999：Tiered Storage Managerサーバのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KATS50001-E
操作対象のストレージドメインがありません。
要因
ほかのユーザーがストレージドメインを削除したおそれがあります。
対処
ストレージドメインがあるかどうか確認してください。または操作を再実行してください。

KATS50002-E
操作対象のマイグレーショングループがありません。
要因
ほかのユーザーがマイグレーショングループを削除したおそれがあります。
対処
マイグレーショングループがあるかどうか確認してください。または操作を再実行してください。

KATS50003-E
操作対象のストレージ階層がありません。
要因
ほかのユーザーがストレージ階層を削除したおそれがあります。
対処
ストレージ階層があるかどうか確認してください。または操作を再実行してください。

KATS50005-E
操作対象のタスクがありません。 タスクID:"＜タスクID＞"
要因
指定したタスクIDに誤りがあります。または，ほかのユーザーがタスクを削除したおそれがあります。
対処
正しいタスクIDを指定して，操作を再実行してください。

KATS50006-E
操作対象のストレージサブシステムがありません。 モデル名:"＜モデル名＞"，シリアル番号:"＜シリアル番号＞"，論理DKC番号:"＜論理DKC番号＞"
要因
指定したストレージサブシステムがDevice Managerにありません。または，Device Managerでストレージサブシステムが削除されました。
論理DKCを持つストレージサブシステムの場合，指定した論理DKCがないおそれがあります。論理DKCを持たないサブシステムの場合，＜論理DKC番号＞には空文字が出力されます。
対処
Device Managerでストレージサブシステムを確認してください。または正しい論理DKC番号を指定してください。
または，Device Managerにストレージサブシステムを登録してください。

KATS50007-E
操作対象のマイグレーショングループがありません。 ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"
要因
指定したストレージドメイン名またはマイグレーショングループ名に誤りがあるか，またはほかのユーザーがマイグレーショングループを削除したおそれがあります。
対処
正しいストレージドメイン名およびマイグレーショングループ名を指定してください。または操作を再実行してください。

KATS50008-E
操作対象のストレージ階層がありません。 ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージ階層名:"＜ストレージ階層名＞"
要因
指定したストレージドメイン名もしくはストレージ階層名に誤りがあるか，またはほかのユーザーがストレージ階層を削除したおそれがあります。
対処
正しいストレージドメイン名およびストレージ階層名を指定してください。または操作を再実行してください。

KATS50009-E
操作対象のストレージサブシステムがありません。 ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，論理DKC番号:"＜論理DKC番号＞"
要因
指定したストレージサブシステムがDevice Managerにありません。または，Device Managerでストレージサブシステムが削除されました。
論理DKCを持つストレージサブシステムの場合，指定した論理DKCがないおそれがあります。論理DKCを持たないサブシステムの場合，＜論理DKC番号＞には空文字が出力されます。
対処
Device Managerでストレージサブシステムを確認してください。または正しい論理DKC番号を指定してください。
または，Device Managerにストレージサブシステムを登録してください。

KATS50010-E
操作対象のストレージドメインがありません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
指定したストレージドメイン名に誤りがあるか，またはほかのユーザーがストレージドメインを削除したおそれがあります。
対処
正しいストレージドメイン名を指定してください。または操作を再実行してください。

KATS50011-E
指定されたストレージドメインに対するアクセス権限がありません。 ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
指定したストレージドメインに対するアクセス権限がないため，ストレージドメインを操作できません。
対処
指定したストレージドメインにアクセス権限のあるユーザーでログインしてから，ストレージドメインを操作してください。

KATS50012-E
指定されたマイグレーショングループに対するアクセス権限がありません。
要因
指定したマイグレーショングループに対するアクセス権限がないため，マイグレーショングループを操作できません。
対処
指定したマイグレーショングループにアクセス権限のあるユーザーでログインしてから，マイグレーショングループを操作してください。

KATS50013-E
指定されたストレージ階層に対するアクセス権限がありません。
要因
指定したストレージ階層に対するアクセス権限がないため，ストレージ階層を操作できません。
対処
指定したストレージ階層にアクセス権限のあるユーザーでログインしてから，ストレージ階層を操作してください。

KATS50014-E
指定されたボリュームに対するアクセス権限がありません。
要因
指定したボリュームに対するアクセス権限がないため，ボリュームを操作できません。
対処
指定したボリュームにアクセス権限のあるユーザーでログインしてから，ボリュームを操作してください。

KATS50015-E
指定されたタスクに対するアクセス権限がありません。タスクID:"＜タスクID＞"
要因
指定したタスクに対するアクセス権限がないため，タスクを操作できません。
対処
指定したタスクにアクセス権限のあるユーザーでログインしてから，タスクを操作してください。

KATS50016-E
指定された操作を実行する権限がありません。 実行ユーザーの権限:"＜実行ユーザーの権限＞"，実行できる権限:"＜実行できる権限＞"
要因
指定した操作に対するアクセス権限がないため，操作を実行できません。
対処
指定した操作にアクセス権限のあるユーザーでログインしてから，操作してください。

KATS50017-E
指定されたマイグレーショングループに対するアクセス権限がありません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"
要因
指定したマイグレーショングループに対するアクセス権限がないため，ストレージドメインを操作できません。
対処
指定したマイグレーショングループにアクセス権限のあるユーザーでログインしてから，ストレージドメインを操作してください。

KATS50018-E
指定されたストレージ階層に対するアクセス権限がありません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージ階層名:"＜ストレージ階層名＞"
要因
指定したストレージ階層に対するアクセス権限がないため，ストレージドメインを操作できません。
対処
指定したストレージ階層にアクセス権限のあるユーザーでログインしてから，ストレージドメインを操作してください。

KATS50019-E
指定されたボリュームに対するアクセス権限がありません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，コントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"
要因
指定したボリュームに対するアクセス権限がないため，ストレージドメインを操作できません。
対処
指定したボリュームにアクセス権限のあるユーザーでログインしてから，ストレージドメインを操作してください。

KATS50020-E
指定されたストレージドメインに対するアクセス権限がありません。
要因
指定されたストレージドメインに対するアクセス権限がないため，ストレージドメインを操作できません。
対処
指定したストレージドメインにアクセス権限のあるユーザーでログインしてから，ストレージドメインを操作してください。

KATS50021-E
指定されたストレージサブシステム名は Device Manager上に複数あるため，ストレージサブシステムを一意に特定できません。ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"
要因
Device Manager上に，同じ名前のストレージサブシステムが複数あります。
対処
ストレージサブシステム名以外の条件でストレージサブシステムを指定してください。

KATS50022-E
指定されたストレージドメイン名はすでにあります。 ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
指定した名前のストレージドメインがすでにあります。一つのストレージサブシステム内には，同じストレージドメイン名を指定できません。
対処
正しいストレージドメイン名を指定してください。

KATS50023-E
指定されたストレージ階層名がすでにあります。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージ階層名:"＜ストレージ階層名＞"
要因
指定された名前のストレージ階層がすでにあります。一つのストレージドメインには，同じストレージ階層名を指定できません。
対処
正しいストレージドメイン名およびストレージ階層名を指定してください。

KATS50024-E
指定されたマイグレーショングループ名がすでにあります。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"
要因
指定された名前のマイグレーショングループがすでにあります。一つのストレージドメイン内には，同じマイグレーショングループ名を指定できません。
対処
正しいストレージドメイン名およびマイグレーショングループ名を指定してください。

KATS50025-E
指定されたボリュームがすでにマイグレーショングループにあります。 ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，すでに登録されているコントローラー論理デバイス番号:"＜すでに登録されているコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
マイグレーショングループ内にすでにあるボリュームを，再度同じマイグレーショングループに追加しようとしました。
対処
正しいストレージドメイン名，マイグレーショングループ名，およびコントローラー論理デバイス番号を指定して，ボリュームを操作してください。

KATS50026-E
指定されたモデル名とシリアル番号のストレージサブシステムはすでにストレージドメインとして登録されているため，ストレージドメインを作成できません。 モデル名:"＜モデル名＞"，シリアル番号:"＜シリアル番号＞"，論理DKC番号:"＜論理DKC番号＞"
要因
指定されたストレージサブシステムは，すでにストレージドメインのドメインコントローラーとして登録されているため，ストレージドメインを作成できません。
対処
正しいモデル名とシリアル番号を指定して，ストレージドメインを作成してください。

KATS50027-E
変更後のストレージドメイン名はすでにあります。 変更前 ストレージドメイン名:"＜変更前のストレージドメイン名＞"， 変更後 ストレージドメイン名:"＜変更後のストレージドメイン名＞"
要因
変更後の名前のストレージドメインがすでにあるため，このストレージドメイン名は使用できません。
対処
別のストレージドメイン名に変更してください。

KATS50028-E
指定された名前のストレージサブシステムはすでにストレージドメインとして登録されているため，ストレージドメインを作成できません。ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム＞"，論理DKC番号:"＜論理DKC番号＞"
要因
指定したストレージサブシステム名は，ストレージドメインのドメインコントローラーとしてすでに登録されているため，このストレージサブシステム名は使用できません。
対処
別のストレージサブシステム名に変更してください。

KATS50029-E
指定されたボリュームがすでにほかのマイグレーショングループにあります。 ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，指定したマイグレーショングループ名:"＜指定したマイグレーショングループ名＞"，すでに登録されているマイグレーショングループ名:"＜すでに登録されているマイグレーショングループ名＞"，すでに登録されているコントローラー論理デバイス番号:"＜すでに登録されているコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
すでにほかのマイグレーショングループ内にあるボリュームを，指定したマイグレーショングループに追加しようとしました。
対処
正しいストレージドメイン名，マイグレーショングループ名，およびコントローラー論理デバイス番号を指定してください。

KATS50030-E
操作対象のストレージサブシステムがありません。 表示用モデル名:"＜表示用モデル名＞"※，シリアル番号:"＜シリアル番号＞"，論理DKC番号:"＜論理DKC番号＞"
注※
表示用モデルが不明な場合は，"Unknown"と表示されます。
要因
指定したストレージサブシステムがDevice Managerにありません。または，Device Managerでストレージサブシステムが削除されました。
対処
Device Managerでストレージサブシステムを確認してください。
または，Device Managerにストレージサブシステムを登録してください。

KATS50031-E
指定されたタスクは，指定された操作を実行できる状態ではありません。 タスクID:"＜タスクID＞"
要因
次のどれかの要因が考えられます。

未終了（待機中，動作中）状態のタスクを削除しようとしました。

待機状態でないマイグレーションタスクを実行またはキャンセルしようとしました。

終了（成功，失敗，キャンセル）状態のタスクのプロパティを変更しようとしました。

対処
タスクの状態を確認したあと，必要に応じて操作してください。

KATS50032-E
指定されたタスクはキャンセル処理中のため，実行できません。 タスクID:"＜タスクID＞"
要因
キャンセル中のタスクを実行しようとしました。
対処
タスクのキャンセルが終了するまで数分程度待ってから，タスクの状態を確認して，必要に応じて操作を再実行してください。

KATS50033-E
指定されたタスクはすでにキャンセル処理中です。 タスクID:"＜タスクID＞"
要因
キャンセル中のタスクをキャンセルしようとしました。
対処
タスクのキャンセルが終了するまで数分程度待ってから，タスクの状態を確認して，キャンセルが終了したことを確認してください。

KATS50034-E
指定された表示用モデル名とシリアル番号のストレージサブシステムはすでにストレージドメインとして登録されているため，ストレージドメインを作成できません。 ドメインコントローラーとして指定したストレージサブシステムの表示用モデル名:"＜表示用モデル名＞"，ドメインコントローラーとして指定したストレージサブシステムのシリアル番号:"＜シリアル番号＞"，論理DKC番号:"＜論理DKC番号＞"
要因
指定されたストレージサブシステムは，すでにストレージドメインのドメインコントローラーとして登録されています。
対処
正しい表示用モデル名およびシリアル番号を指定して，操作を再実行してください。

KATS50035-E
指定されたタスクはキャンセル処理中のため，中止できません。タスクID:＜タスクID＞
要因
キャンセル処理中のタスクを中止しようとしました。
対処
タスクのキャンセル処理が終了するまで数分程度待ってから，タスクの状態を確認して，必要に応じて再度操作を実行してください。

KATS50036-E
検索条件にプール検索条件を指定したストレージ階層のため，コストを設定できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージ階層名:"＜ストレージ階層名＞"
要因
検索条件にプール検索条件を指定したストレージ階層のため，コストを設定できません。
対処
ストレージ階層の作成時に表示された場合
検索条件にボリューム検索条件を指定するか，またはコストを指定しないで，再度ストレージ階層の作成を実行してください。
ストレージ階層の変更時に表示された場合
変更後の検索条件にボリューム検索条件を指定するか，またはコストを指定しないで，再度ストレージ階層の変更を実行してください。

KATS50037-E
ストレージ階層にコストが設定されているため，検索条件をプール検索条件に変更できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージ階層名:"＜ストレージ階層名＞"
要因
ストレージ階層にコストが設定されているため，検索条件にプール検索条件を指定できません。
対処
変更後の検索条件にボリューム検索条件を指定するか，または変更後にコストが削除されるように指定して，再度ストレージ階層の変更を実行してください。

KATS50039-E
このストレージサブシステムは論理DKCを持たないストレージサブシステムのため，論理DKC番号は指定できません。ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，表示用モデル名:"＜表示用モデル名＞"，シリアル番号:"＜シリアル番号＞"，指定した論理DKC番号:"＜論理DKC番号＞"
要因
論理DKCを持たないストレージサブシステムに，論理DKC番号を指定しました。
対処
論理DKCを指定しないで，操作を再実行してください。

KATS50041-E
リフレッシュが異常終了しているため，この処理はできません。 ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，リフレッシュ実行時のエラー情報:"＜エラー情報＞"
要因
あるストレージドメインのキャッシュに対して，リフレッシュが失敗していました。
対処
ストレージドメイン情報から異常終了した原因の詳細を取得して，リフレッシュを再実行してください。
このメッセージには，リフレッシュ実行失敗時に発生したメッセージテキストがそのままの形で含まれます。この部分の言語種別は，Tiered Storage Managerサーバが動作しているマシンのロケールによって決まります。したがって，GUI/CLIクライアントの言語種別とサーバ側のロケールを合わせておくことをお勧めします。特に，クライアント側で日本語/英語を使い分けたい場合は，サーバ側のロケールは英語にしてください。サーバ側のロケールが日本語の場合は，クライアント側の言語種別も日本語にしてください。

KATS50042-E
リフレッシュ中のため，この処理はできません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
ストレージドメインがリフレッシュ中です。
対処
リフレッシュが完了してから，処理してください。

KATS50043-E
リフレッシュが未実行のため，この処理はできません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
ストレージドメインのキャッシュがリフレッシュされていないため，処理を実行できません。
対処
リフレッシュを実行してください。

KATS50044-E
ストレージドメインの作成，削除，変更中のため，該当するストレージドメインに対する更新処理は同時実行できません。 実行中ユーザーID:"＜実行中ユーザーID＞"，実行開始日時:"＜実行開始日時＞"
要因
どれかのストレージドメインの作成，削除，変更中にストレージドメインの更新操作をしようとしました。
対処
ストレージドメインの作成，削除，変更が完了してから，操作を再実行してください。

KATS50045-E
ストレージドメインの削除中です。または，ストレージドメインの削除に失敗したため，リフレッシュ失敗状態に変更しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
次のどちらかの要因が考えられます。

ストレージドメインの削除に失敗しました。

ほかのユーザーがこのストレージドメインを削除中です。

対処
次の対処をしてください。
ストレージドメインの削除に失敗した場合
Tiered Storage Managerのメッセージログを参照して，ストレージドメインの削除に失敗した原因を取り除いたあと，再度ストレージドメインの削除を実行またはリフレッシュしてください。
ほかのユーザーがこのストレージドメインを削除中の場合
ストレージドメインの削除が完了してから，再度必要な処理をしてください。

KATS50046-E
Device Managerのリフレッシュが異常終了しているため，この処理はできません。 ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"
要因
あるストレージサブシステムに対し，Device Managerのリフレッシュが失敗していました。
対処
Device Managerのリフレッシュを実行してください。
リフレッシュが完了してから，再度実行してください。

KATS50047-E
Device Managerがリフレッシュ中のため，この処理はできません。 ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"
要因
現在Device Managerがストレージサブシステムをリフレッシュ中です。
対処
Device Managerのリフレッシュが完了してから，再度実行してください。SMI-S Enabledサブシステムの場合，ストレージサブシステムの追加または更新が完了したあとに，Device ManagerがTiered Storage Managerで使用する情報をリフレッシュします。しばらくしてから再度実行してください。

KATS50050-E
未終了状態のマイグレーションタスクが指定されたストレージ階層を移動先として参照しているため，ストレージ階層を削除できません。 ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージ階層名:"＜ストレージ階層名＞"，参照しているタスクのID:"＜タスクID＞"
要因
削除しようとしているストレージ階層は，待機中または動作中のマイグレーションタスクの移動先となっているため，削除できません。
対処
指定されたストレージ階層を参照しているマイグレーションタスクが完了してから，ストレージ階層を削除してください。またはマイグレーションタスクを削除してから，ストレージ階層を削除してください。

KATS50051-E
未終了状態のマイグレーションタスクが指定されたストレージ階層を移動先として参照しているため，ストレージ階層のプロパティを変更できません。 ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージ階層名:"＜ストレージ階層名＞"，参照しているタスクのID:"＜タスクID＞"
要因
プロパティを変更しようとしているストレージ階層は，待機中または動作中のマイグレーションタスクが移動先として参照しているため，プロパティを変更できません。
対処
指定されたストレージ階層を参照しているマイグレーションタスクが完了してから，ストレージ階層のプロパティを変更してください。またはマイグレーションタスクを削除してから，ストレージ階層のプロパティを変更してください。

KATS50052-E
ストレージ階層の検索条件に，使用できないプロパティが指定されました。 使用できないプロパティ:"＜プロパティ名＞"
要因
ストレージ階層の検索条件に，使用できないプロパティを指定しようとしました。
対処
使用できるプロパティを指定して操作を再実行してください。

KATS50053-E
未終了状態のタスクが，更新対象のストレージドメインを使用しているため，指定したストレージドメインを更新できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージドメインを使用しているタスクID:"＜タスクID＞"
要因
更新しようとしているストレージドメインは，待機中または動作中のタスクが使用しているため，更新できません。
対処
タスクが完了してから，ストレージドメインを更新してください。

KATS50054-E
指定されたマイグレーショングループが未終了状態のタスクによって使用されているため，マイグレーショングループを更新できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，マイグレーショングループを使用しているタスクID:"＜タスクID＞"
要因
未終了状態のタスクが使用しているマイグレーショングループを更新しようとしました。
"＜タスクID＞"には複数の文字列が入る場合があります。
対処
タスクの状態を確認した後，必要に応じて再度操作を実行してください。

KATS50055-E
作成処理中のタスクが更新対象のストレージドメインを使用しているため，指定したストレージドメインを更新できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
作成中のタスクが使用しているストレージドメインを更新しようとしました。
対処
タスクの作成が終了するまで数分程度待ってから，タスクの状態を確認して，必要に応じて操作を再実行してください。

KATS50056-E
作成処理中のタスクが更新対象のマイグレーショングループを参照しているため，指定したマイグレーショングループを更新できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"
要因
作成処理中のタスクが使用しているマイグレーショングループを更新しようとしました。
対処
タスクの作成が終了するまで数分程度待ってから，タスクの状態を確認して，必要に応じて操作を再実行してください。

KATS50057-E
作成処理中のタスクが指定されたストレージ階層を移動先として参照しているため，ストレージ階層を更新できません。 ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージ階層名:"＜ストレージ階層名＞"
要因
更新しようとしているストレージ階層は，作成中のタスクが移動先として参照しているため，更新できません。
対処
タスクの作成が終了するまで数分程度待ってから，タスクの状態を確認して，必要に応じて操作を再実行してください。

KATS50058-E
未終了状態のタスクが，更新対象のマイグレーショングループを使用しているため，指定したマイグレーショングループを更新できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，マイグレーショングループを使用しているタスクID:"＜マイグレーショングループを使用しているタスクID＞"
要因
未終了状態のタスクが使用しているマイグレーショングループを更新しようとしました。
"＜マイグレーショングループを使用しているタスクID＞"には複数のタスクIDが入る場合があります。
対処
タスクが終了するまで数分程度待ってから，タスクの状態を確認して，必要に応じて操作を再実行してください。

KATS50061-E
ストレージドメイン名の先頭または末尾に空白文字が指定されました。不正なストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
ストレージドメイン名の先頭および末尾に空白文字は使用できません。
対処
先頭および末尾に空白文字を含まないストレージドメイン名を入力してください。

KATS50062-E
入力されたストレージドメイン名の文字の長さが不正です。 不正なストレージドメイン名:"＜不正なストレージドメイン名＞"，入力された文字の長さ(UTF-8換算でのバイト数):"＜UTF-8換算バイト数＞"，指定できる文字の長さ(UTF-8換算でのバイト数):1から"＜UTF-8換算でのバイト数＞"
要因
指定したストレージドメイン名の文字数が制限文字数を超えているか，または未入力です。
対処
制限文字数内でストレージドメイン名を入力してください。ストレージドメイン名に入力できる文字は，1文字以上，UTF-8換算で75バイト以下です。なお，ASCII文字1文字はUTF-8換算で1バイトとなり，そのほかの文字の1文字はUTF-8換算で1～3バイトとなります（例：漢字，半角かたかなは3バイト）。

KATS50063-E
ストレージドメイン名に使用禁止文字("＜使用禁止文字＞")が含まれています。
要因
ストレージドメイン名に使用禁止文字が含まれています。
対処
ストレージドメイン名を正しく入力してください。ストレージドメイン名に入力できる文字は，次のとおりです。
A～Z，a～z，-（ハイフン），_（アンダーバー），.（ピリオド），@，半角空白文字，非ASCII文字

KATS50064-E
ストレージ階層名の先頭または末尾に空白文字が指定されました。不正なストレージ階層名:"＜ストレージ階層名＞"
要因
ストレージ階層名の先頭および末尾に空白文字は使用できません。
対処
先頭および末尾に空白文字を含まないストレージ階層名を入力してください。

KATS50065-E
入力されたストレージ階層名の文字の長さが不正です。 不正なストレージ階層名:"＜不正なストレージ階層名＞"，入力された文字の長さ(UTF-8換算でのバイト数):"＜UTF-8換算バイト数＞"，指定できる文字の長さ(UTF-8換算でのバイト数):1から"指定できる＜UTF-8での換算バイト数＞"
要因
入力されたストレージ階層名の文字数が制限文字数を超えているか，または未入力です。
対処
正しくストレージ階層名を入力してください。ストレージ階層名に指定できるのは，1文字以上，UTF-8換算で75バイト以下です。なお，ASCII文字1文字はUTF-8換算で1バイトとなり，そのほかの文字の1文字はUTF-8換算で1～3バイトとなります（例：漢字，半角かたかなは3バイト）。

KATS50066-E
ストレージ階層名に使用禁止文字("＜使用禁止文字＞")が含まれています。
要因
指定したストレージ階層名に使用禁止文字が含まれています。
対処
正しくストレージ階層名を入力してください。ストレージ階層名に入力できる文字は，次のとおりです。
A～Z，a～z，-（ハイフン），_（アンダーバー），.（ピリオド），@，半角空白文字，非ASCII文字

KATS50067-E
マイグレーショングループ名の先頭または末尾に空白文字が指定されました。 不正なマイグレーショングループ名:"＜不正なマイグレーショングループ名＞"
要因
マイグレーショングループ名の先頭および末尾に空白文字は使用できません。
対処
先頭および末尾に空白文字を含まないマイグレーショングループ名を入力してください。

KATS50068-E
入力されたマイグレーショングループ名の文字の長さが不正です。不正なマイグレーショングループ名:"＜不正なマイグレーショングループ名＞"，入力された文字の長さ(UTF-8換算でのバイト数):"＜UTF-8換算でのバイト数＞"，指定できる文字の長さ(UTF-8換算でのバイト数):1から"＜UTF-8換算でのバイト数＞"
要因
入力されたマイグレーショングループ名の文字数が制限文字数を超えているか，または未入力です。
対処
正しくマイグレーショングループ名を入力してください。マイグレーショングループに指定できるのは，1文字以上，UTF-8換算で75バイト以下です。なお，ASCII文字1文字はUTF-8換算で1バイトとなり，そのほかの文字の1文字はUTF-8換算で1～3バイトとなります（例：漢字，半角かたかなは3バイト）。

KATS50069-E
マイグレーショングループ名に使用禁止文字("＜使用禁止文字＞")が含まれています。
要因
マイグレーショングループ名に使用禁止文字が含まれています。
対処
正しくマイグレーショングループ名を入力してください。マイグレーショングループ名に入力できる文字は，次のとおりです。
A～Z，a～z，-（ハイフン），_（アンダーバー），.（ピリオド），@，半角空白文字，非ASCII文字

KATS50071-E
指定したストレージサブシステムはドメインコントローラーとして指定できません。モデル名:"＜モデル名＞"，シリアル番号:"＜シリアル番号＞"，理由:"＜ドメインコントローラーとして指定できない理由＞"
要因
指定したストレージサブシステムに誤りがあります。
対処
理由:"＜ドメインコントローラーとして指定できない理由＞"を参照して，対処してください。理由:"＜ドメインコントローラーとして指定できない理由＞"には，メッセージテキストが含まれます。
この部分の言語種別は，Tiered Storage Managerサーバが動作しているマシンのロケールによって決まります。したがって，GUI/CLIクライアントの言語種別とサーバ側のロケールを合わせておくことをお勧めします。特に，クライアント側で日本語/英語を使い分けたい場合は，サーバ側のロケールは英語にしてください。サーバ側のロケールが日本語の場合は，クライアント側の言語種別も日本語にしてください。

KATS50072-E
指定したストレージサブシステムはドメインコントローラーとして指定できません。ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，理由:"＜ドメインコントローラーとして指定できない理由＞"
要因
指定したストレージサブシステムに誤りがあります。
対処
理由:"＜ドメインコントローラーとして指定できない理由＞"を参照して，対処してください。理由:"＜ドメインコントローラーとして指定できない理由＞"には，メッセージテキストが含まれます。
この部分の言語種別は，Tiered Storage Managerサーバが動作しているマシンのロケールによって決まります。したがって，GUI/CLIクライアントの言語種別とサーバ側のロケールを合わせておくことをお勧めします。特に，クライアント側で日本語/英語を使い分けたい場合は，サーバ側のロケールは英語にしてください。サーバ側のロケールが日本語の場合は，クライアント側の言語種別も日本語にしてください。

KATS50073-E
入力された説明文の文字の長さが不正です。入力された文字の長さ(UTF-8換算でのバイト数):"＜UTF-8換算でのバイト数＞"，指定できる文字の長さ(UTF-8換算でのバイト数):0から"＜UTF-8換算でのバイト数＞"
要因
入力した説明文の文字数が制限文字数を超えているか，または未入力です。
対処
制限文字数を超えない範囲で説明文を入力してください。説明文に入力できるのは，UTF-8換算で255バイト以下です。なお，ASCII文字1文字はUTF-8換算で1バイトとなり，そのほかの文字の1文字はUTF-8換算で1～3バイトとなります（例：漢字，半角かたかなは3バイト）。

KATS50074-E
プロパティの値の先頭または末尾に不正な空白文字があります。プロパティ:"＜プロパティ名＞"， 値:"＜指定した値＞"
要因
プロパティ名の先頭および末尾に空白文字は使用できません。
対処
先頭および末尾に空白文字を含まないプロパティ値を入力してください。

KATS50075-E
プロパティの値の長さが不正です。プロパティ:"＜プロパティ＞"， 値:"＜指定した値＞"
要因
入力したプロパティ値の文字数が制限入力値を超えているか，または未入力です。
対処
プロパティ値の値を短くしてください。または，少なくとも1文字以上のプロパティ値を入力してください。

KATS50076-E
プロパティの値に不正な文字を含んでいます。プロパティ:"＜プロパティ＞"， 不正な文字:"＜不正な文字＞"
要因
プロパティ値に入力した文字に使用できない文字があります。
対処
プロパティ値から不正な文字を取り除いてください。

KATS50077-E
指定したストレージサブシステムはドメインコントローラーとして指定できません。表示用モデル名:"＜表示用モデル名＞"，シリアル番号:"＜シリアル番号＞"，理由:"＜ドメインコントローラーとして指定できない理由＞"
要因
ドメインコントローラーとして指定できないストレージサブシステムを指定しています。
対処
"＜ドメインコントローラーとして指定できない理由＞"を参照して，対処してください。理由:"＜ドメインコントローラーとして指定できない理由＞"には，メッセージテキストが含まれます。
この部分の言語種別は，Tiered Storage Managerサーバが動作しているマシンのロケールによって決まります。したがって，GUI/CLIクライアントの言語種別とサーバ側のロケールを合わせておくことをお勧めします。特に，クライアント側で日本語/英語を使い分けたい場合は，サーバ側のロケールは英語にしてください。サーバ側のロケールが日本語の場合は，クライアント側の言語種別も日本語にしてください。

KATS50080-E
操作対象のボリュームがありません。
要因
次のどれかの要因が考えられます。

指定したボリュームがありません。

ほかのユーザーがボリュームを削除しました。

ボリュームにアクセス権限がありません。

対処
正しいコントローラー論理デバイス番号を指定して，操作を再実行してください。

KATS50081-E
操作対象のボリュームがありません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，コントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"
要因
次のどれかの要因が考えられます。

指定したボリュームがありません。

ほかのユーザーがボリュームを削除しました。

ボリュームにアクセス権限がありません。

対処
正しいコントローラー論理デバイス番号を指定して，操作を再実行してください。

KATS50082-E
マイグレーション用に予約されているボリュームは，マイグレーショングループに追加できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，コントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"
要因
マイグレーション用のボリュームとして予約されています。
対処
マイグレーション用に予約されていないボリュームを指定してください。

KATS50083-E
操作対象のマイグレーショングループに操作対象のボリュームがありません。
要因
次のどれかの要因が考えられます。

指定したボリューム名に誤りがあります。

ほかのユーザーがボリュームを削除しました。

ボリュームにアクセス権限がありません。

対処
正しいコントローラー論理デバイス番号を指定して，操作を再実行してください。

KATS50084-E
操作対象のマイグレーショングループに操作対象のボリュームがありません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，コントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"
要因
次のどれかの要因が考えられます。

指定したボリューム名に誤りがあります。

ほかのユーザーがボリュームを削除しました。

ボリュームにアクセス権限がありません。

対処
正しいコントローラー論理デバイス番号を指定して，操作を再実行してください。

KATS50090-E
指定したストレージドメインは，ほかのユーザーがストレージドメインのプロパティを変更中のため，ストレージドメインのプロパティを変更できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
指定したストレージドメインは，ほかのユーザーがストレージドメインのプロパティを変更中です。
対処
最新のストレージドメイン情報を確認してから，ストレージドメインのプロパティを変更してください。

KATS50091-E
指定したストレージ階層は，ほかのユーザーがストレージ階層のプロパティを変更中のため，ストレージ階層のプロパティを変更できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージ階層名:"＜ストレージ階層名＞"
要因
指定したストレージ階層は，ほかのユーザーがストレージ階層のプロパティを変更中です。
対処
最新のストレージ階層情報を確認してから，ストレージ階層のプロパティを変更してください。

KATS50092-E
指定したマイグレーショングループは，ほかのユーザーがマイグレーショングループのプロパティを変更中のため，マイグレーショングループのプロパティを変更できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"
要因
指定したマイグレーショングループは，ほかのユーザーがマイグレーショングループのプロパティを変更中です。
対処
最新のマイグレーショングループ情報を確認してから，マイグレーショングループのプロパティを変更してください。

KATS50093-E
指定したタスクは，ほかのユーザーがタスクのプロパティを変更中のため，タスクのプロパティを変更できません。タスクID:＜タスクID＞
要因
指定したタスクは，ほかのユーザーがタスクのプロパティを変更中です。
対処
最新のタスク情報を確認してから，タスクのプロパティを変更してください。

KATS50094-E
移動先に指定されたプールがありません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，プールID:"＜プールID＞"，ソースコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
移動先に指定されたプールがありません。
対処
タスクの作成時に表示された場合
ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。
タスクの実行時に表示された場合
実行しようとしたタスクをキャンセルした後，ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。

KATS50095-E
移動先に指定されたプールの状態が正常でないため，マイグレーションを実行できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，プールID:"＜プールID＞"，プールの状態:"＜プール状態＞"
要因
移動先に指定されたプールの状態が正常でありません。
対処
タスクの作成時に表示された場合
ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。または，移動先に指定されたプールの状態を正常に戻した後に，Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行して，再度タスクを作成してください。
タスクの実行時に表示された場合
移動先に指定されたプールの状態を正常に戻した後に，Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行して，再度タスクを実行してください。

KATS50096-E
移動先に指定されたプールの空き容量が不足しているため，ボリュームを作成してのマイグレーションを実行できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，プールID:"＜プールID＞"
要因
移動先に指定されたプールに，ソースボリュームと同じサイズのボリュームを作成するだけの空き容量がありません。
対処
タスクの作成時に表示された場合
ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。または，移動先に指定されたプールの容量を確保した後に，Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行して，再度タスクを作成してください。
タスクの実行時に表示された場合
移動先に指定されたプールの容量を確保した後に，Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行して，再度タスクを実行してください。

KATS50097-E
移動先に指定されたプールにボリュームを作成した場合，プールのしきい値を超えるため，ボリュームを作成してのマイグレーションを実行できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，プールID:"＜プールID＞"
要因
移動先に指定されたプールに，ソースボリュームと同じサイズのボリュームを作成した場合，プールのしきい値を超えるため，ボリュームを作成できません。
対処
タスクの作成時に表示された場合
ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。または，移動先に指定されたプールの容量を確保した後に，Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行して，再度タスクを作成してください。
タスクの実行時に表示された場合
移動先に指定されたプールの容量を確保した後に，Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行して，再度タスクを実行してください。

KATS50099-E
操作対象のプールがありません。 ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，プールID:"＜プールID＞"
要因
指定されたプールがないか，または別ユーザーがプールを削除しました。
対処
正しいプールIDを指定して，再度操作を実行してください。

KATS50100-I
ストレージドメインを作成しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，シリアル番号:"＜シリアル番号＞"，論理DKC番号:"＜論理DKC番号＞※"
注※
論理DKCを持たないサブシステムの場合，＜論理DKC番号＞には空文字が出力されます。
要因
-
対処
-

KATS50101-I
ストレージ階層を作成しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージ階層名:"＜ストレージ階層名＞"
要因
-
対処
-

KATS50102-I
マイグレーショングループを作成しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"
要因
-
対処
-

KATS50103-I
マイグレーショングループにボリュームを追加しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，追加ボリューム数:"＜追加ボリューム数＞"
要因
-
対処
-

KATS50104-I
マイグレーションタスクを登録しました。タスクID:"＜タスクID＞"，ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，ターゲットストレージ階層名:"＜ターゲットストレージ階層名＞"
要因
-
対処
-

KATS50105-I
タスクの実行を開始します。タスクID:"＜タスクID＞"
要因
-
対処
-

KATS50106-I
タスクの実行が完了しました。タスクID:"＜タスクID＞"
要因
-
対処
-

KATS50107-I
ボリュームをロックしました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，ロックしたボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ロックしたボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
-
対処
-

KATS50108-I
ボリュームのロックを解除しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，ロック解除したボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ロック解除したボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
-
対処
-

KATS50109-I
マイグレーションプランを作成しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"
要因
-
対処
-

KATS50110-I
リフレッシュ要求を受け付けました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
-
対処
-

KATS50111-I
リフレッシュを開始しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
-
対処
-

KATS50112-I
リフレッシュが完了しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
-
対処
-

KATS50113-I
タスクの実行要求を受け付けました。タスクID:"＜タスクID＞"
要因
-
対処
-

KATS50114-I
共通コンポーネントのリポジトリーの再同期を開始しました。
要因
-
対処
-

KATS50115-I
共通コンポーネントのリポジトリーの再同期が完了しました。
要因
-
対処
-

KATS50116-I
Device Managerのリフレッシュを開始しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，シリアル番号:"＜シリアル番号＞"
要因
-
対処
-

KATS50117-I
Device Managerのリフレッシュが完了しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，シリアル番号:"＜シリアル番号＞"
要因
-
対処
-

KATS50120-I
ストレージドメインのプロパティを変更しました。変更前のストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，変更後のストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
-
対処
-

KATS50121-I
ストレージドメインのプロパティを変更しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
-
対処
-

KATS50122-I
ストレージ階層のプロパティを変更しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，変更前のストレージ階層名:"＜変更前のストレージ階層名＞"，変更後のストレージ階層名:"＜変更後のストレージ階層名＞"
要因
-
対処
-

KATS50123-I
ストレージ階層のプロパティを変更しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージ階層名:"＜ストレージ階層名＞"
要因
-
対処
-

KATS50124-I
マイグレーショングループのプロパティを変更しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，変更前のマイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，変更後のマイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"
要因
-
対処
-

KATS50125-I
マイグレーショングループのプロパティを変更しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"
要因
-
対処
-

KATS50126-I
タスクのプロパティを変更しました。タスクID:"＜タスクID＞"，ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
-
対処
-

KATS50127-I
ボリュームをマイグレーショングループから別のマイグレーショングループに移動しました。ストレージドメイン:"＜ストレージドメイン名＞",移動元マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞",移動先マイグレーショングループ名:"＜移動先マイグレーショングループ名＞",移動ボリューム数:"＜移動ボリューム数＞",タスクID:"＜タスクID＞"
要因
-
対処
-

KATS50128-I
シュレッディングタスクを登録しました。タスクID:"＜タスクID＞"，ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"
要因
-
対処
-

KATS50129-I
ロッキングタスクを登録しました。タスクID:"＜タスクID＞"，ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"
要因
-
対処
-

KATS50130-I
アンロッキングタスクを登録しました。タスクID:"＜タスクID＞"，ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"
要因
-
対処
-

KATS50131-I
ボリューム作成タスクを登録しました。タスクID:"＜タスクID＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"
要因
-
対処
-

KATS50132-I
外部接続設定タスクを登録しました。タスクID:"＜タスクID＞"，ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，外部側のストレージサブシステム名:"＜外部ストレージサブシステム名＞"
要因
-
対処
-

KATS50140-I
ストレージドメインを削除しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，シリアル:"＜シリアル番号＞"，論理DKC番号:"＜論理DKC番号＞※"
注※
論理DKCを持たないサブシステムの場合，＜論理DKC番号＞には空文字が出力されます。
要因
-
対処
-

KATS50141-I
ストレージ階層を削除しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージ階層名:"＜ストレージ階層名＞"
要因
-
対処
-

KATS50142-I
マイグレーショングループを削除しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"
要因
-
対処
-

KATS50143-I
マイグレーショングループからボリュームを削除しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，削除したボリューム数:"＜削除したボリューム数＞"
要因
-
対処
-

KATS50144-I
タスクを削除しました。タスクID:"＜タスクID＞"
要因
-
対処
-

KATS50145-I
タスクをキャンセルしました。タスクID:"＜タスクID＞"
要因
-
対処
-

KATS50146-I
タスクを中止しました。タスクID:"＜タスクID＞"
要因
-
対処
-

KATS50147-I
タスクの中止要求を受け付けました。タスクID:"＜タスクID＞"
要因
-
対処
-

KATS50148-I
タスクを強制的にキャンセルしました。タスクID:"＜タスクID＞"
要因
-
対処
-

KATS50149-I
タスクを強制的に中止しました。タスクID:"＜タスクID＞"
要因
-
対処
-

KATS50160-E
プロパティファイルがありません。プロパティファイル名:"＜プロパティファイル名＞"
要因
プロパティファイルがありません。
対処
Tiered Storage Manager インストールディレクトリ下のlibディレクトリに，表示されたプロパティファイルがあるかどうか確認してください。

KATS50161-E
無効なプロパティキーです。プロパティファイルの読み込みを中止します。プロパティファイル名:"＜プロパティファイル名＞"，プロパティキー:"＜無効なプロパティキー＞"
要因
無効なプロパティキーが指定されています。
対処
プロパティファイル内にプロパティキーを正しく指定してください。

KATS50162-E
プロパティの値が不正です。プロパティファイルの読み込みを中止します。プロパティファイル名:"＜プロパティファイル名＞"，プロパティキー:"＜不正なプロパティキー＞"
要因
指定したプロパティの値が不正です。
対処
プロパティファイル内にプロパティキーを正しく指定してください。

KATS50163-E
指定しなければならないプロパティキーを指定していません。プロパティファイルの読み込みを中止します。プロパティファイル名:"＜プロパティファイル名＞"， プロパティキー:"＜プロパティキー＞"
要因
指定しなければならないプロパティキーを指定していません。
対処
表示されたファイル内にプロパティキーを正しく指定してください。

KATS50164-E
Tiered Storage Managerでストレージドメインをリフレッシュ中にDevice Managerがリフレッシュされたため，ストレージドメインのリフレッシュに失敗しました。ストレージドメインを再度リフレッシュしてください。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
Tiered Storage Managerでストレージドメインをリフレッシュ中に，Device Managerがリフレッシュされました。
対処
ストレージドメインを再度リフレッシュしてください。

KATS50200-E
ストレージドメインの作成に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
ストレージドメインの作成は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50201-E
ストレージ階層の作成に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
ストレージ階層の作成は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50202-E
マイグレーショングループの作成に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
マイグレーショングループの作成は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50203-E
マイグレーショングループへのボリューム追加が失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
マイグレーショングループへのボリューム追加は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50204-E
マイグレーションタスクの登録に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
マイグレーションタスクの登録は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50206-E
タスクの実行に失敗しました。タスクID:"＜タスクID＞"
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
タスクは，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50207-E
ボリュームのロックに失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
ボリュームのロックは，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50208-E
ボリュームのロック解除に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
ボリュームのロック解除は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50209-E
マイグレーションプランの作成に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
マイグレーションプランの作成は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50210-E
リフレッシュ要求の受け付けが失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
リフレッシュ要求の受け付けは，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50212-E
リフレッシュの実行に失敗しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
リフレッシュは，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50213-E
タスクの実行要求に失敗しました。 タスクID:"＜タスクID＞"
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
タスクの実行要求は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50214-E
共通コンポーネントのリポジトリーの再同期に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
共通コンポーネントのリポジトリーの再同期は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50216-E
Tiered Storage Manager停止時に当該するストレージドメインはリフレッシュ処理中だったため，リフレッシュ失敗状態に変更しました。
要因
Tiered Storage Managerが停止した時点で，該当するストレージドメインがリフレッシュ処理中でした。
対処
再度，ストレージドメインをリフレッシュしてください。

KATS50217-W
Tiered Storage Manager停止時に当該するストレージドメインはリフレッシュ処理中だったため，リフレッシュ失敗状態に変更しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
Tiered Storage Managerが停止した時点で該当するストレージドメインがリフレッシュ中でした。
対処
再度，ストレージドメインをリフレッシュしてください。

KATS50218-E
タスクの状態変更に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
プロパティの取得は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50219-E
タスクの登録に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
プロパティの取得は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50220-E
ストレージドメインプロパティの変更に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
プロパティの変更は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50221-E
ストレージ階層プロパティの変更に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
プロパティの変更は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50222-E
マイグレーショングループプロパティの変更に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
プロパティの変更は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50223-E
タスクプロパティの変更に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
プロパティの変更は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50224-E
シュレッディングタスクの登録に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
シュレッディングタスクの登録は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50225-E
ロッキングタスクの登録に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
ロッキングタスクの登録は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50226-E
アンロッキングタスクの登録に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
アンロッキングタスクの登録は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50227-E
ボリューム作成タスクの登録に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
なお，ボリューム作成タスクの登録は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50228-E
外部接続設定タスクの登録に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
なお，外部接続設定タスクの登録は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50240-E
ストレージドメインの削除に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
ストレージドメインの削除は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50241-E
ストレージ階層の削除に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
ストレージ階層の削除は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50242-E
マイグレーショングループの削除に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
マイグレーショングループの削除は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50243-E
マイグレーショングループからのボリューム削除に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
マイグレーショングループからのボリューム削除は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50244-E
タスクの削除に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
タスクの削除は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50245-E
タスクのキャンセルに失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
タスクのキャンセルは，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50246-E
タスクの中止要求に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
タスクの中止は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50260-E
ストレージドメインのプロパティ取得に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
プロパティ取得は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50261-E
ストレージ階層のプロパティ取得に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
プロパティ取得は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50262-E
マイグレーショングループのプロパティ取得に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
プロパティ取得は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50263-E
ボリュームの情報表示に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
ボリュームの情報表示は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50264-E
プールの情報表示に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
ボリュームの情報表示は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50265-E
タスクのプロパティ取得に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
プロパティ取得は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50266-E
キーストア情報の取得に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
なお，ほかの操作の延長で内部的にプロパティが取得される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50267-E
ボリュームの情報チェックに失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50268-E
操作ボリュームの情報更新要求の受け付けが失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50280-E
ボリューム検索条件取得に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
ボリューム検索条件取得とは，Webクライアントのボリューム検索画面などに表示されるドロップダウンリストの値を取得するための内部処理のことです。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50281-E
検索結果のボリューム数の取得に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
検索結果のボリューム数の取得は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50282-E
リフレッシュ状態の取得に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
リフレッシュ状態の取得は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50283-E
ドメインコントローラーの取得に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
ドメインコントローラーの取得は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50284-E
ターゲットストレージ階層として指定できるストレージ階層の取得に失敗しました。または，指定されたマイグレーショングループがマイグレーションできる状態でないため，ターゲットストレージ階層として指定できるストレージ階層が取得できませんでした。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
ターゲットストレージ階層として指定できるストレージ階層の取得とは，Webクライアントのマイグレーションウィザードでマイグレーションできるストレージ階層の一覧を取得するための内部処理のことです。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50285-E
検索結果のプール数の取得に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
検索結果のボリューム数の取得は，ほかの操作の延長で内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50286-E
ストレージサブシステムの取得に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
なお，ストレージサブシステムの取得は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50287-E
空き容量の情報表示に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
なお，アレイグループの情報表示は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50288-E
空き容量検索条件取得に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
なお，空き容量検索条件取得とは，GUIの空き容量検索画面などに表示するドロップダウンリストの値を取得するための内部処理のことです。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50289-E
検索結果の空き容量数の取得に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
なお，検索結果の空き容量数の取得は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50290-E
外部ストレージの情報表示に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
なお，外部ストレージの情報表示は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50291-E
エミュレーションタイプの取得に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
なお，エミュレーションタイプの取得はほかの操作の延長で内部的に実行されるときがあります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50292-E
パスグループの取得に失敗しました。
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
なお，パスグループの取得は，ほかの操作の続きで内部的に実行される場合があります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50293-E
データベースの状態を確認できませんでした。
要因
-
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50299-E
バックグラウンドで実行しているタスク管理処理またはイベント検出処理でエラーが発生しました。この処理は一定時間後に自動的に再実行されます。
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。対処に「再実行してください」という指示がある場合，再実行は不要です。

KATS50301-E
指定されたマイグレーショングループはタスク作成不可状態に設定されています。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:＜マイグレーショングループ名＞
要因
指定されたマイグレーショングループはタスク作成不可状態に設定されています。
対処
マイグレーショングループの属性を変更して，タスク作成不可状態を解除してください。

KATS50302-E
指定されたマイグレーショングループに対する未終了状態のタスクがすでにあります。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:＜マイグレーショングループ名＞，タスクID:"＜タスクID＞"
要因
指定されたマイグレーショングループに対する待機中または動作中のマイグレーションタスクがあるため，このマイグレーショングループを指定できません。
対処
マイグレーションタスクが完了してから，マイグレーショングループを指定してください。

KATS50303-E
ドメインコントローラーとして設定されたストレージサブシステムにプログラムプロダクト名:"＜プログラムプロダクト名＞"がインストールされていません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"
要因
ドメインコントローラーとなるストレージサブシステムに必須プログラムプロダクトがインストールされていないか，またはライセンスキーが入力されていません。
対処
ドメインコントローラーとなるストレージサブシステムに必須プログラムプロダクトをインストールするか，またはストレージナビゲーターからライセンスキーを入力してください。ライセンスキーは，Tiered Storage Managerを購入した際のライセンスキーです。その後，Device ManagerとTiered Storage Managerを順番にリフレッシュしてください。

KATS50304-E
ボリューム情報が取得できないボリュームが含まれているため，タスクを登録できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，コントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"
要因
次のどちらかの要因が考えられます。

マイグレーショングループにボリュームを登録しているボリュームが，Device Managerなどで削除されました。

Device Managerのリフレッシュ時に障害などの理由で，Device Managerがそのボリュームの情報を取得できませんでした。

対処
ボリュームが不要な場合
マイグレーショングループからボリュームを削除してください。
ボリュームが必要な場合
次の手順で対処してください。

Device Managerのリフレッシュ時に障害が発生していなかったかどうかを調査します。障害があれば障害を取り除いてください。

Device Managerをリフレッシュします。

Device Managerでそのボリューム情報があることを確認します。

Tiered Storage Managerをリフレッシュします。

KATS50305-E
すべてのソースボリュームがマイグレーション対象外ボリュームに指定されています。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"
要因
指定されたマイグレーショングループに登録されているすべてのボリュームがマイグレーション実行対象外に指定されています。
対処
マイグレーションを実行するボリュームを設定してください。

KATS50306-E
ストレージサブシステムの制限によって次のボリュームをマイグレーションできません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーションできない理由:"＜マイグレーションできない理由＞"，コントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"
要因
ストレージサブシステムの制限によってマイグレーションできないボリュームがありました。マイグレーションできない理由:"＜マイグレーションできない理由＞"に示される値には，次のどれかが入ります。

TrueCopy Synchronous Status : TrueCopy Synchronousの制限でマイグレーションできない場合

TrueCopy Asynchronous Status : TrueCopy Asynchronousの制限でマイグレーションできない場合

Continuous Access XP Synchronous Status : Continuous Access XP Synchronousの制限でマイグレーションできない場合

Continuous Access XP Asynchronous Status : Continuous Access XP Asynchronousの制限でマイグレーションできない場合

ShadowImage Configuration [Root] : ShadowImage [Root]の制限でマイグレーションできない場合

ShadowImage Configuration [Node] : ShadowImage [Node]の制限でマイグレーションできない場合

ShadowImage Configuration [Leaf] : ShadowImage [Leaf]の制限でマイグレーションできない場合

Business Copy XP Configuration [Root] : Business Copy XP [Root]の制限でマイグレーションできない場合

Business Copy XP Configuration [Node] : Business Copy XP [Node]の制限でマイグレーションできない場合

Business Copy XP Configuration [Leaf] : Business Copy XP [Leaf]の制限でマイグレーションできない場合

Command Device : Command Device であるためにマイグレーションできない場合

Cache Residency Manager : Cache Residency Managerの制限でマイグレーションできない場合

Cache LUN XP：Cache LUN XPの制限でマイグレーションできない場合

Copy-On-Write Snapshot : Copy-On-Write Snapshotの制限でマイグレーションできない場合

Snapshot XP : Snapshot XPの制限でマイグレーションできない場合

Thin Image : Thin Imageの制限によりマイグレーションできない場合

Fast Snap : Fast Snapの制限によりマイグレーションできない場合

Universal Replicator : Universal Replicatorの制限でマイグレーションできない場合

Continuous Access XP Journal : Continuous Access XP Journalの制限でマイグレーションできない場合

External Locked : 外部ボリュームがロックされているためにマイグレーションできない場合

Migration Reserved : マイグレーション用に予約されているボリュームであるために使用できない場合

XRC : XRCの制限でマイグレーションできない場合

Dynamic Provisioning : Dynamic Provisioningの制限でマイグレーションできない場合

Thin Provisioning : Thin Provisioningの制限でマイグレーションできない場合

FCoE Path : FCoEのパスが設定されているためにマイグレーションできない場合

3390-A : エミュレーションタイプが3390-Aのためにマイグレーションできない場合

In-progress data migration that uses virtual IDs : 仮想IDを用いたデータ移行中のボリュームであるためにマイグレーションできない場合

Data migration that uses virtual IDs : 仮想IDを用いたデータ移行に使用しているリソースグループに所属しているボリュームであるためにマイグレーションできない場合

"＜コントローラー論理デバイス番号＞"には複数のコントローラー論理デバイス番号が入る場合があります。
対処
マイグレーションに関する制限事項に該当しないよう，ストレージサブシステムの設定を変更してください。その後，Tiered Storage Managerをリフレッシュしてください。
または，マイグレーションに関する制限事項に該当するLUを構成するすべてのLDEVに対する移動先ボリュームを移動元ボリューム自身に設定してください。

KATS50307-E
ストレージサブシステムの制限によって，次のボリュームをターゲットボリュームとして使用できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーションできない理由:"＜マイグレーションできない理由＞"，コントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"
要因
ストレージサブシステムの制限によってターゲットボリュームとして使用できないボリュームがありました。マイグレーションできない理由:"＜マイグレーションできない理由＞"に示される値には，次のどれかが入ります。

TrueCopy Synchronous (target) : TrueCopy Synchronousの制限でマイグレーションできない場合

TrueCopy Asynchronous (target) : TrueCopy Asynchronousの制限でマイグレーションできない場合

Continuous Access XP Synchronous (target) : Continuous Access XP Synchronous の制限でマイグレーションできない場合

Continuous Access XP Asynchronous (target) : Continuous Access XP Asynchronousの制限でマイグレーションできない場合

ShadowImage (target) : ShadowImageの制限でマイグレーションできない場合

Business Copy XP (target) : Business Copy XPの制限でマイグレーションできない場合

LUSE (target) : LUSEボリュームであるためにマイグレーションできない場合

Command Device : Command Deviceであるためにマイグレーションできない場合

Cache Residency Manager : Cache Residency Managerの制限でマイグレーションできない場合

Cache LUN XP : Cache LUN XPの制限でマイグレーションできない場合

Path (target) : パスが設定されているためにマイグレーションできない場合

Locked (target) : ボリュームがロックされているためにマイグレーションできない場合

External Locked : 外部ボリュームがロックされているためにマイグレーションできない場合

Migration Reserved : マイグレーション用に予約されているボリュームであるために使用できない場合

Copy-On-Write Snapshot : Copy-On-Write Snapshotの制限でマイグレーションできない場合

Snapshot XP : Snapshot XPの制限でマイグレーションできない場合

Thin Image : Thin Imageの制限によりマイグレーションできない場合

Fast Snap : Fast Snapの制限によりマイグレーションできない場合

Universal Replicator : Universal Replicatorの制限でマイグレーションできない場合

Continuous Access XP Journal : Continuous Access XP Journalの制限でマイグレーションできない場合

NAS (target) : NASのシステムボリュームであるためにマイグレーションできない場合

Migration Group (target) : すでにマイグレーショングループに登録されている場合

SYSPLEXID/DEVN (target) : SYSPLEXIDまたはDEVNが設定されているためにマイグレーションできない場合

VOLSER (target) : VOLSERが設定されているためにマイグレーションできない場合

Dynamic Provisioning : Dynamic Provisioningの制限でマイグレーションできない場合

Thin Provisioning : Thin Provisioningの制限でマイグレーションできない場合

3390-A : エミュレーションタイプが3390-Aのためにマイグレーションできない場合

In-progress data migration that uses virtual IDs : 仮想IDを用いたデータ移行中のボリュームであるためにマイグレーションできない場合

Data migration that uses virtual IDs : 仮想IDを用いたデータ移行に使用しているリソースグループに所属しているボリュームであるためにマイグレーションできない場合

"＜コントローラー論理デバイス番号＞"には複数のコントローラー論理デバイス番号が入る場合があります。
対処
次の対処をしてください。

マイグレーションに関する制限事項に該当しないよう，ストレージサブシステムの設定を変更してください。その後，Tiered Storage Managerをリフレッシュしてください。マイグレーションに関する制限事項については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」を参照してください。

マイグレーションに関する制限事項に該当しないほかのボリュームを指定してください。

KATS50308-E
ストレージサブシステムの制限によって，次のボリュームの組み合わせでマイグレーションできません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーションできない理由:"＜マイグレーションできない理由＞"，ソースボリュームとターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号の組:"＜ソースボリュームとターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号の組＞"
要因
ストレージサブシステムの制限によってマイグレーションできないボリュームがありました。マイグレーションできない理由:"＜マイグレーションできない理由＞"に示される値には，次のどれかが入ります。

CVS：マイグレーション元とマイグレーション先のCVS種別が異なるためにマイグレーションできない場合

Emulation：マイグレーション元とマイグレーション先のエミュレーションタイプが異なるためにマイグレーションできない場合

Size：マイグレーション元とマイグレーション先のサイズが異なるためにマイグレーションできない場合

対処
マイグレーションに関する制限事項に該当しないほかのボリュームを，ターゲットボリュームに指定してください。

KATS50309-E
マイグレーションプランに含まれていないソースボリュームがあります。マイグレーショングループに含まれているすべてのボリュームについてターゲットボリュームを指定する必要があります。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，ターゲットボリュームが指定されていないソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"
要因
マイグレーションプランに含まれていないソースボリュームがあります。
対処
マイグレーショングループに含まれるすべてのボリュームについて，ターゲットボリュームを指定してください。

KATS50310-E
マイグレーショングループに含まれないソースボリュームのマイグレーションが指定されています。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，コントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"
要因
マイグレーショングループに含まれないボリュームのマイグレーションを指定しています。
対処
マイグレーショングループに含まれないボリュームをソースボリュームの指定から除いてください。

KATS50311-E
ターゲットボリュームは指定されたストレージ階層に含まれていません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージ階層名:"＜ストレージ階層名＞"，コントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"
要因
ターゲットボリュームは指定したストレージ階層に含まれていません。
対処
指定したストレージ階層内に含まれるボリュームをターゲットボリュームとして指定してください。

KATS50312-E
ターゲットボリュームはマイグレーショングループに含まれているため，マイグレーションできません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，コントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"
要因
ターゲットボリュームはマイグレーショングループに含まれているため，マイグレーションできません。
対処
マイグレーション先として別のボリュームを指定してください。

KATS50313-E
ソースボリュームとして同一のボリュームが複数回指定されています。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，コントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"
要因
ソースボリュームとして同じボリュームが複数回指定されています。
対処
同じボリュームは一回だけ指定してください。

KATS50314-E
ターゲットボリュームとして同一のボリュームが複数回指定されています。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，コントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"
要因
ターゲットボリュームとして同じボリュームが複数回指定されています。
対処
同じターゲットボリュームは1回だけ指定してください。

KATS50315-E
ドメインコントローラーとなるストレージサブシステムにプログラムプロダクト名:＜プログラムプロダクト名＞がインストールされていないため，データ消去できません。ストレージドメイン名:＜ストレージドメイン名＞，ストレージサブシステム名:＜ストレージサブシステム名＞
要因
ドメインコントローラーとなるストレージサブシステムに必須プログラムプロダクトがインストールされていないか，またはライセンスキーが入力されていません。
対処
ドメインコントローラーとなるストレージサブシステムに必須プログラムプロダクトをインストールするか，またはストレージナビゲーターからライセンスキーを入力してください。その後，Device ManagerとTiered Storage Managerを順番にリフレッシュしてください。

KATS50316-E
次のマイグレーションの進捗情報をストレージサブシステムから取得できませんでした。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"，ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
Tiered Storage Managerサーバの障害などで，タスク情報の更新に失敗したおそれがあります。
対処
Tiered Storage Managerをリフレッシュして，最新のボリューム情報を確認してください。必要に応じて再度マイグレーションしてください。

KATS50317-E
ターゲットボリュームはほかのマイグレーションタスクで使用されているため，マイグレーションできません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，コントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"
要因
指定されたターゲットボリュームはすでにほかのマイグレーションタスクで使用されているため，ターゲットボリュームとして使用できません。
対処
ターゲットボリュームにほかのボリュームを指定してください。

KATS50318-E
異なるSLPRに属するボリュームのマイグレーションが指定されています。異なるSLPRに属するボリュームをマイグレーションする場合は，明示的に許可してマイグレーションタスクを作成してください。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ソースボリュームとターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号の組:"＜ソースボリュームとターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号の組＞"
要因
異なるSLPRに属するボリュームのマイグレーションが指定されています。
対処
次の対処をしてください。

Webクライアントを使用している場合は，マイグレーションウィザードで異なるSLPRに属するボリュームのマイグレーションを許可してください。

CLIを使用している場合は，マイグレーションプランのpermitCrossSlprMigration の項目をYesに設定してください。

KATS50319-E
異なるCLPRに属するボリュームのマイグレーションが指定されています。異なるCLPRに属するボリュームをマイグレーションする場合は，明示的に許可してマイグレーションタスクを作成してください。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ソースボリュームとターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号の組:"＜ソースボリュームとターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号の組＞"
要因
異なるCLPRに属するボリュームのマイグレーションが指定されています。
対処
次の対処をしてください。

Webクライアントを使用している場合は，マイグレーションウィザードで異なるCLPRに属するボリュームのマイグレーションを許可してください。

CLIを使用している場合は，マイグレーションプランのpermitCrossClprMigrationの項目をYesに設定してください。

KATS50320-E
指定されたマイグレーショングループにはボリュームが含まれていません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"
要因
指定したマイグレーショングループに，ボリュームが一つも含まれていません。
対処
マイグレーションしたいボリュームをマイグレーショングループへ追加してください。

KATS50321-E
マイグレーションの進捗状態取得に失敗しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。原因が解決されたあと，定期的な進捗問い合わせによってタスクの情報は最新の状態に更新されます。

KATS50322-E
マイグレーションの開始処理に失敗しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"，ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。必要な場合は，再度マイグレーションタスクを作成してマイグレーションしてください。直前にメッセージが出力されていない場合も，再度マイグレーションタスクを作成してマイグレーションを行ってください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。マイグレーションタスクを実行した際にエラーが発生した場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」のトラブルシューティングを参照してください。

KATS50323-E
マイグレーションの開始処理に失敗しました。ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されているメッセージに従って対処してください。必要な場合は，再度マイグレーションタスクを作成してマイグレーションしてください。直前にメッセージが出力されていない場合も，再度マイグレーションタスクを作成してマイグレーションを行ってください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。マイグレーションタスクを実行した際にエラーが発生した場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」のトラブルシューティングを参照してください。

KATS50324-E
マイグレーションは正常に終了しましたが，タスクの終了処理に失敗しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"，ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。その後，ストレージドメインをリフレッシュしてください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。あわせて，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」のトラブルシューティングも参照してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50325-E
マイグレーションは正常に終了しましたが，タスクの終了処理に失敗しました。ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されているメッセージに従って対処してください。その後，ストレージドメインをリフレッシュしてください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。あわせて，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」のトラブルシューティングも参照してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50326-E
マイグレーション終了後，ターゲットボリュームの予約解除に失敗しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。その後，ストレージドメインをリフレッシュしてください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。あわせて，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」のトラブルシューティングも参照してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50327-E
マイグレーション終了後，ターゲットボリュームの予約解除に失敗しました。ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されているメッセージに従って対処してください。その後，ストレージドメインをリフレッシュしてください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。あわせて，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」のトラブルシューティングも参照してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50328-E
データ消去の進捗状態取得に失敗しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。原因が解決されたあと，定期的な進捗問い合わせによってタスクの情報は最新の状態に更新されます。

KATS50329-E
データ消去の開始処理に失敗しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。必要な場合は，手動でデータ消去をしてください。
直前にメッセージが出力されていない場合も，再度データ消去を行ってください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。マイグレーションタスクを実行した際にエラーが発生した場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」のトラブルシューティングを参照してください。

KATS50330-E
データ消去の開始処理に失敗しました。
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。必要な場合は，手動でデータ消去をしてください。
直前にメッセージが出力されていない場合も，再度データ消去を行ってください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。マイグレーションタスクを実行した際にエラーが発生した場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」のトラブルシューティングを参照してください。

KATS50331-E
マイグレーションがストレージサブシステムによって中止されました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"，ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
マイグレーションがストレージサブシステムによって中止されました。
対処
次のことを確認してください。

ストレージサブシステムに対するホストからのアクセス負荷が大きくなっていないか

ソースボリューム，ターゲットボリュームの構成を変更していないか

必要な場合は，再度マイグレーションタスクを作成してマイグレーションしてください。マイグレーションタスクを実行した際にエラーが発生した場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」のトラブルシューティングを参照してください。

KATS50332-E
マイグレーションがストレージサブシステムによって中止されました。ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
ストレージサブシステムによって，マイグレーションが中止されました。
対処
次のことを確認してください。

サブシステムに対するホストからのアクセス負荷が大きくなっていないか

ソースボリューム，ターゲットボリュームの構成を変更していないか

必要な場合は，再度マイグレーションタスクを作成してマイグレーションしてください。マイグレーションタスクを実行した際にエラーが発生した場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」のトラブルシューティングを参照してください。

KATS50333-E
データ消去がストレージサブシステムによって中止されました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"
要因
ボリュームが閉塞しているおそれがあります。
対処
Storage Navigatorを用いてボリュームの状態を確認してください。必要な場合はボリュームをフォーマットしてください。Storage Navigatorの詳細については，マニュアル「Storage Navigator ユーザーズガイド」を参照してください。

KATS50334-E
データ消去がストレージサブシステムによって中止されました。
要因
ボリュームが閉塞しているおそれがあります。
対処
Storage Navigator を用いてボリュームの状態を確認してください。必要な場合はボリュームをフォーマットしてください。Storage Navigatorの詳細については，マニュアル「Storage Navigator ユーザーズガイド」を参照してください。

KATS50335-E
ストレージサブシステムでの処理でエラーが発生しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，エラーコード1="＜エラーコード1＞"，エラーコード2="＜エラーコード2＞"，内部情報="＜内部情報＞"
要因
ストレージサブシステムでの処理でエラーが発生しました。
対処
「16. ストレージシステムのメッセージ」を参照して，該当するエラーメッセージの説明欄と対処欄を参照してください※。該当する"＜エラーコード1＞"，"＜エラーコード2＞"が見つからない場合は，マニュアル「Storage Navigator エラーコード」を参照してください。このマニュアルでは，"＜エラーコード1＞"は"部位コード"，"＜エラーコード2＞"は"エラーコード"と示されています。
Device Managerの対処をしたあと，エラーの発生したストレージサブシステムに対してTiered Storage Managerのリフレッシュを実行して，最新状態を確認してください。
"＜内部情報＞"には，Storage Navigatorを直接使用した場合に発生するエラーの内容を示しています。この情報は原因と対処方法を調べる参考情報にはなりますが，"＜内部情報＞"に書かれているとおりの対処方法は適用できない場合がありますので注意してください。
顧客問い合わせ窓口に連絡する場合は，Tiered Storage ManagerとDevice Managerの保守情報，およびストレージサブシステム側の障害情報を取得してください。ストレージサブシステム側の障害情報は，できるだけ障害が発生してから時間が経過しないうちに取得してください。
このメッセージには，サブシステム処理でのエラーで発生したメッセージテキストがそのままの形で含まれます。この部分の言語種別は，Tiered Storage Managerサーバが動作しているマシンのロケールによって決まります。したがって，GUI/CLIクライアントの言語種別とサーバ側のロケールを合わせておくことをお勧めします。特に，クライアント側で日本語/英語を使い分けたい場合は，サーバ側のロケールは英語にしてください。サーバ側のロケールが日本語の場合は，クライアント側の言語種別も日本語にしてください。
注※
例えば，「エラーコード1="1",エラーコード2="5132"」である場合の，説明「すでに同名のユーザーIDがログインしています。」，対処「他のユーザーIDでログインしてください。」が示す内容は次のとおりです。

説明：Device Managerが内部的にストレージサブシステムにログインする時に使用するユーザーIDと同名のユーザーIDが，ストレージサブシステムにログインしています。

対処：Device Managerが内部的にストレージサブシステムにログインする時に使用するユーザーIDを変更してください。Device Managerが内部的にストレージサブシステムにログインする時に使用するユーザーIDは，Device Managerでサブシステムを追加する時に指定するユーザーIDです。

KATS50336-E
ストレージサブシステムでの処理でエラーが発生しました。エラーコード1="＜エラーコード1＞"，エラーコード2="＜エラーコード2＞"，内部情報="＜内部情報＞"
要因
ストレージサブシステムでの処理でエラーが発生しました。
対処
「16. ストレージシステムのメッセージ」を参照して，該当するエラーメッセージの説明欄と対処欄を参照してください※。該当する"＜エラーコード1＞"，"＜エラーコード2＞"が見つからない場合は，マニュアル「Storage Navigator エラーコード」を参照してください。このマニュアルでは，"＜エラーコード1＞"は"部位コード"，"＜エラーコード2＞"は"エラーコード"と示されています。
Device Managerの対処をしたあと，エラーの発生したストレージサブシステムに対してTiered Storage Managerのリフレッシュを実行して，最新状態を確認してください。
"＜内部情報＞"には，Storage Navigatorを直接使用した場合に発生するエラーの内容を示しています。この情報は原因と対処方法を調べる参考情報にはなりますが，"＜内部情報＞"に書かれているとおりの対処方法は適用できない場合がありますので注意してください。
顧客問い合わせ窓口に連絡する場合は，Tiered Storage ManagerとDevice Managerの保守情報，およびストレージサブシステム側の障害情報を取得してください。ストレージサブシステム側の障害情報は，できるだけ障害が発生してから時間が経過しないうちに取得してください。
このメッセージには，サブシステム処理でのエラーで発生したメッセージテキストがそのままの形で含まれます。この部分の言語種別は，Tiered Storage Managerサーバが動作しているマシンのロケールによって決まります。したがって，GUI/CLIクライアントの言語種別とサーバ側のロケールを合わせておくことをお勧めします。特に，クライアント側で日本語/英語を使い分けたい場合は，サーバ側のロケールは英語にしてください。サーバ側のロケールが日本語の場合は，クライアント側の言語種別も日本語にしてください。
注※
例えば，「エラーコード1="1",エラーコード2="5132"」である場合の，説明「すでに同名のユーザーIDがログインしています。」，対処「他のユーザーIDでログインしてください。」が示す内容は次のとおりです。

説明：Device Managerが内部的にストレージサブシステムにログインする時に使用するユーザーIDと同名のユーザーIDが，ストレージサブシステムにログインしています。

対処：Device Managerが内部的にストレージサブシステムにログインする時に使用するユーザーIDを変更してください。Device Managerが内部的にストレージサブシステムにログインする時に使用するユーザーIDは，Device Managerでサブシステムを追加する時に指定するユーザーIDです。

KATS50337-E
ストレージサブシステムでの処理でエラーが発生しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，エラーコード1="＜エラーコード1＞"，エラーコード2="＜エラーコード2＞"
要因
ストレージサブシステムでの処理でエラーが発生しました。なお，メッセージ本文中の"＜エラーコード1＞"を特定できない場合は，"-1"が設定されます。
対処
「16. ストレージシステムのメッセージ」を参照して，該当するエラーメッセージの説明欄と対処欄を参照してください※。該当する"＜エラーコード1＞"，"＜エラーコード2＞"が見つからない場合は，マニュアル「Storage Navigator エラーコード」を参照してください。このマニュアルでは，"＜エラーコード1＞"は"部位コード"，"＜エラーコード2＞"は"エラーコード"と示されています。
Device Managerの対処をしたあと，エラーの発生したストレージサブシステムに対してTiered Storage Managerのリフレッシュを実行して，最新状態を確認してください。
なお，顧客問い合わせ窓口に連絡する場合は，Tiered Storage ManagerとDevice Managerの保守情報，およびストレージサブシステム側の障害情報を取得してください。ストレージサブシステム側の障害情報は，できるだけ障害が発生してから時間が経過しないうちに取得してください。
注※
例えば，「エラーコード1="1",エラーコード2="5132"」である場合の，説明「すでに同名のユーザーIDがログインしています。」，対処「他のユーザーIDでログインしてください。」が示す内容は次のとおりです。

説明：Device Managerが内部的にストレージサブシステムにログインする時に使用するユーザーIDと同名のユーザーIDが，ストレージサブシステムにログインしています。

対処：Device Managerが内部的にストレージサブシステムにログインする時に使用するユーザーIDを変更してください。Device Managerが内部的にストレージサブシステムにログインする時に使用するユーザーIDは，Device Managerでサブシステムを追加する時に指定するユーザーIDです。

KATS50338-E
ストレージサブシステムでの処理でエラーが発生しました。エラーコード1="＜エラーコード1＞"，エラーコード2="＜エラーコード2＞"
要因
ストレージサブシステムでの処理でエラーが発生しました。なお，メッセージ本文中の"＜エラーコード1＞"を特定できない場合は，"-1"が設定されます。
対処
「16. ストレージシステムのメッセージ」を参照して，該当するエラーメッセージの対処欄を参照してください※。該当する"＜エラーコード1＞"，"＜エラーコード2＞"が見つからない場合は，マニュアル「Storage Navigator エラーコード」を参照してください。このマニュアルでは，"＜エラーコード1＞"は"部位コード"，"＜エラーコード2＞"は"エラーコード"と示されています。
Device Managerの対処をしたあと，エラーの発生したストレージサブシステムに対してTiered Storage Managerのリフレッシュを実行して，最新状態を確認してください。
なお，顧客問い合わせ窓口に連絡する場合は，Tiered Storage ManagerとDevice Managerの保守情報，およびストレージサブシステム側の障害情報を取得してください。ストレージサブシステム側の障害情報は，できるだけ障害が発生してから時間が経過しないうちに取得してください。
注※
例えば，「エラーコード1="1",エラーコード2="5132"」である場合の，説明「すでに同名のユーザーIDがログインしています。」，対処「他のユーザーIDでログインしてください。」が示す内容は次のとおりです。

説明：Device Managerが内部的にストレージサブシステムにログインする時に使用するユーザーIDと同名のユーザーIDが，ストレージサブシステムにログインしています。

対処：Device Managerが内部的にストレージサブシステムにログインする時に使用するユーザーIDを変更してください。Device Managerが内部的にストレージサブシステムにログインする時に使用するユーザーIDは，Device Managerでサブシステムを追加する時に指定するユーザーIDです。

KATS50339-E
ターゲットボリュームの予約処理中にストレージサブシステムでエラーが発生したため，失敗終了状態のマイグレーションタスクが作成されました。ボリュームが予約されたままになっているおそれがあるため，リフレッシュを実行してください。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"
要因
作成されたタスクのエラー情報を参照してください。
対処
次の対処をしてください。

作成されたタスクのエラー情報に従って対処してください。

マイグレーション用のボリュームとして予約されたままになっているおそれがあるため，Tiered Storage Managerをリフレッシュしてください。

KATS50340-E
一部のタスクのキャンセルに失敗しました。キャンセルに失敗したタスクID:"＜タスクID＞"
要因
キャンセルに失敗したタスクのエラー情報を参照してください。
対処
次の対処をしてください。

キャンセルに失敗したタスクの詳細情報を参照し，エラー情報に従って対処してください。

タスクの状態を確認して，待機中のままになっている場合は必要に応じて操作を再実行してください。

マイグレーション用のボリュームとして予約されたままになっているおそれがあるため，Tiered Storage Managerをリフレッシュしてください。

KATS50341-E
ターゲットボリュームの組み合わせが，LUSEボリュームの条件を満たしていません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，LUSEボリュームのコントローラー論理デバイス番号，ソースボリュームとターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号の組，および満たされていないマイグレーションの条件:["＜LUSEコントローラー論理デバイス番号＞"("＜マイグレーションソースコントローラー論理デバイス番号＞"，"＜マイグレーションターゲットコントローラー論理デバイス番号＞")]["＜条件＞"]
要因
LUSEボリュームをマイグレーションする時の条件に適合していません。
対処
LUSEボリュームのターゲットボリュームが次の条件を満たすようにしてください。

内部ボリュームと外部ボリュームが混在しないこと

外部ボリュームの場合，外部ボリューム属性（エミュレーションタイプ，IO抑止モード，キャッシュモードおよびCLPR）が等しいこと

DP-VOLでないこと

KATS50342-E
マイグレーショングループにマイグレーションできるボリュームが含まれていません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"
要因
指定したマイグレーショングループ内に，マイグレーションできるボリュームが一つもありません。
対処
マイグレーションできるボリュームを，マイグレーショングループに追加してください。

KATS50345-E
マイグレーションタスクの実行中にエラーが発生したため，データ消去を実行しませんでした。次のボリュームにはマイグレーション元のデータが残っていますので，ボリュームをシュレッディングしてください。コントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"
要因
マイグレーションタスクの実行中にエラーが発生しました。
"＜コントローラー論理デバイス番号＞"には複数の文字列が入る場合があります。
対処
マイグレーションタスクの実行中に発生したエラーについては，同時に出力されているメッセージに従って対処してください。データ消去していないボリュームにはマイグレーション元のデータが残っていますので，必要に応じてボリュームのデータを消去してください。ボリュームのデータを消去する手段として，Tiered Storage Managerのシュレッディング機能があります。

KATS50346-E
ボリューム作成に失敗しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"，ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットプールのプールID:"＜ターゲットプールのプールID＞"
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
-

KATS50347-E
ボリューム作成処理に失敗しました。ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットプールのプールID:"＜ターゲットプールのプールID＞"
要因
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照してください。
対処
-

KATS50348-E
指定したボリュームのTiered Storage Managerのリポジトリー情報とDevice Managerのリポジトリー情報の間に不一致を検知しました。ストレージドメインをリフレッシュしたあとで，ボリュームの詳細情報を確認してください。タスクが意図したとおりに終了していなければ，必要に応じて再度タスクを作成し，実行してください。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
指定したボリュームのTiered Storage Managerのリポジトリー情報とDevice Managerのリポジトリー情報の間に不一致が発生しました。
対処
ストレージドメインをリフレッシュした後，ボリュームの詳細情報を確認してください。タスクが意図したとおりに終了していなければ，必要に応じて再度タスクを作成し，実行してください。

KATS50349-E
ターゲットボリューム作成処理後の予約処理中に失敗しました。ボリュームが予約されたままになっているおそれがあるため，リフレッシュを実行してください。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"，ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照してください。
対処
-

KATS50350-E
ターゲットボリューム作成処理後の予約処理中に失敗しました。ボリュームが予約されたままになっているおそれがあるため，リフレッシュを実行してください。ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照してください。
対処
-

KATS50351-I
解放漏れマイグレーションリソースの解放処理を開始します。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"
要因
-
対処
-

KATS50352-I
解放漏れマイグレーションリソースの解放処理を完了しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"
要因
-
対処
-

KATS50353-E
解放漏れマイグレーションリソースの解放処理を完了しました。解放できないリソースがあるため，次回リフレッシュ時にもう一度解放処理をします。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"
要因
ストレージサブシステム内で意図しないマイグレーションが実行中であったため，マイグレーションリソースを解放できませんでした。
対処
しばらく待ってから，再度Tiered Storage Managerをリフレッシュしてください。

KATS50354-E
リポジトリーがリストアされたため，未終了状態のタスクは失敗終了状態に変更されました。タスクID:"＜タスクID＞"
要因
リポジトリーがリストアされました。古い情報を基にタスクを実行してしまう危険を避けるため，未終了状態のタスクは失敗終了状態へ変更されました。
対処
現在のボリュームの状態を確認し，タスクを実行する必要がある場合は再度タスクを作成して実行してください。

KATS50355-E
リポジトリーがリストアされたため，失敗終了状態に変更されました。
要因
リポジトリーがリストアされました。古い情報を基にタスクを実行してしまう危険を避けるため，未終了状態のタスクは失敗終了状態へ変更されました。
対処
現在のボリュームの状態を確認し，タスクを実行する必要がある場合は再度マイグレーションタスクを作成して実行してください。

KATS50356-E
解放漏れマイグレーションリソースの解放処理でエラーが発生しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"
要因
ストレージサブシステムでエラーが発生したため，マイグレーションリソースを解放できませんでした。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50357-E
ドメインコントローラーとなるストレージサブシステムにプログラムプロダクト名:"＜プログラムプロダクト名＞"がインストールされていないため，ロック/アンロックができません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"
要因
ドメインコントローラーとなるストレージサブシステムに必須プログラムプロダクトがインストールされていないか，またはライセンスキーが入力されていません。
対処
ドメインコントローラーとなるストレージサブシステムに必須プログラムプロダクトをインストールするか，またはストレージナビゲーターからTiered Storage Managerを購入した際のライセンスキーを入力してください。その後，Device ManagerとTiered Storage Managerを順番にリフレッシュしてください。

KATS50358-E
指定したボリュームのTiered Storage Managerのリポジトリー情報とDevice Managerのリポジトリー情報の間に不一致を検知しました。ストレージドメインをリフレッシュしたあとで，ボリュームの詳細情報を確認してください。タスクが意図したとおりに終了していなければ，必要に応じて再度タスクを作成し，実行してください。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，コントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"
要因
指定したボリュームの，Tiered Storage Managerのリポジトリー情報とDevice Managerのリポジトリー情報が一致していません。
対処
ストレージドメインをリフレッシュしたあと，ボリュームの詳細情報を確認してください。タスクが意図したとおりに終了していなければ，必要に応じて再度タスクを作成し，実行してください。

KATS50359-E
ターゲットボリュームはマイグレーショングループの共存回避ルールに違反しているため，マイグレーションできません。なお，共存回避マイグレーショングループがタスクとして登録されている場合は移動元および移動先のアレイグループがルールの対象となります。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，コントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"，共存回避マイグレーショングループ名:"＜共存回避マイグレーショングループ名＞"
要因
移動先ボリュームがマイグレーショングループの共存回避ルールに違反しています。
"＜コントローラー論理デバイス番号＞","＜共存回避マイグレーショングループ名＞"には複数の文字列が入る場合があります。
対処
マイグレーショングループの共存回避ルールに従った移動先ボリュームを指定してください。

KATS50360-E
タスクが強制的にキャンセルされました。
要因
-
対処
-

KATS50361-E
タスクが強制的に中止されました。
要因
-
対処
-

KATS50362-E
共存回避マイグレーショングループは"＜共存回避対象マイグレーショングループを指定できる最大数＋1＞"個以上登録できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"
要因
共存回避対象マイグレーショングループに指定されているマイグレーショングループ数が上限を超えています。
対処
共存回避対象マイグレーショングループを上限数以内で指定し直して，再度操作を実行してください。

KATS50363-E
共存回避対象マイグレーショングループに，同じマイグレーショングループを複数回指定することはできません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，重複マイグレーショングループ名:"＜重複共存回避対象マイグレーショングループ名＞"
要因
共存回避対象マイグレーショングループに，同じマイグレーショングループが複数回指定されています。
"＜重複共存回避対象マイグレーショングループ名＞"には複数の文字列が入る場合があります。
対処
共存回避対象マイグレーショングループの指定を重複がないよう修正して，再度操作を実行してください。

KATS50364-E
共存回避対象マイグレーショングループに指定されたマイグレーショングループ名の先頭または末尾に空白文字が指定されました。不正なマイグレーショングループ名:"＜不正なマイグレーショングループ名＞"
要因
マイグレーショングループ名の先頭または末尾に空白文字があります。
対処
先頭と末尾に空白文字がないマイグレーショングループ名を入力してください。

KATS50365-E
共存回避対象マイグレーショングループに指定されたマイグレーショングループ名の文字の長さが不正です。不正なマイグレーショングループ名:"＜不正なマイグレーショングループ名＞"，入力された文字の長さ(UTF8-換算でのバイト数):"＜UTF-8換算バイト数＞"，指定できる文字の長さ(UTF-8換算でのバイト数):1から"＜UTF-8換算できるバイト数＞"
要因
入力したマイグレーショングループ名の文字数が制限文字数を超えているか，またはマイグレーショングループ名を入力していません。
対処
1文字以上，制限文字数内のマイグレーショングループ名を入力してください。なお，ASCII文字1文字はUTF-8で1バイトとなり，そのほかの文字の1文字はUTF-8で1～3バイトとなります（例：漢字は3バイト，半角かたかなは3バイト）。

KATS50366-E
共存回避対象マイグレーショングループに指定されたマイグレーショングループ名に使用禁止文字("＜使用禁止文字＞")が含まれています。
要因
マイグレーショングループ名に使用禁止文字が含まれています。
対処
マイグレーショングループから使用禁止文字を取り除いて入力してください。

KATS50367-E
共存回避対象マイグレーショングループに指定されたマイグレーショングループがありません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，共存回避対象マイグレーション名:"＜共存回避対象マイグレーショングループ名＞"
要因
次のどれかの要因が考えられます。

指定されたマイグレーショングループがありません。

ユーザーが指定したストレージドメイン名またはマイグレーショングループに誤りがあります。

別ユーザーがマイグレーショングループを削除しました。

"＜共存回避対象マイグレーショングループ名＞"には複数の文字列が入る場合があります。
対処
正しいストレージドメイン名およびマイグレーショングループ名を指定して，再度操作を実行してください。または単に再度操作を実行してください。

KATS50368-E
マイグレーショングループを更新できません。共存回避対象マイグレーショングループに指定されたマイグレーショングループを使用する未終了のタスクがあります。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，共存回避対象マイグレーショングループ名およびタスクID:"＜共存回避対象マイグレーショングループ名およびタスクID＞"
要因
未終了状態のタスクが使用しているマイグレーショングループを更新しようとしました。
"＜共存回避対象マイグレーショングループ名およびタスクID＞"には複数の文字列が入る場合があります。
対処
タスクの状態を確認したあと，必要に応じて再度操作を実行してください。

KATS50369-E
マイグレーショングループを更新できません。共存回避対象マイグレーショングループに指定されたマイグレーショングループを移動先とする未終了のタスクがあります。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，共存回避対象マイグレーショングループ名およびタスクID:"＜共存回避対象マイグレーショングループ名＞および＜タスクID＞"
要因
共存回避対象に指定されたマイグレーショングループが，未終了状態のタスクの移動先マイグレーショングループとして指定されています。
"＜共存回避対象マイグレーショングループ名＞"には複数の文字列が入る場合があります。
対処
共存回避対象に指定されたマイグレーショングループに対する，未終了状態のタスクを終了させてください。

KATS50370-E
共存回避対象マイグレーショングループにはすでに共存回避対象が"＜共存回避対象マイグレーショングループに指定できる最大数＞"個指定されています。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，共存回避対象マイグレーショングループ名:"＜共存回避対象マイグレーショングループ名＞"
要因
共存回避対象マイグレーショングループに指定されているマイグレーショングループ数が上限を超えています。
"＜共存回避対象マイグレーショングループ名＞"には複数の文字列が入る場合があります。
対処
共存回避対象マイグレーショングループを上限数以内で指定し直して，再度操作を実行してください。

KATS50371-E
マイグレーショングループを更新できません。指定されたボリュームが属するマイグレーショングループを使用する未終了のタスクがあります。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，ボリュームが属するマイグレーショングループ名およびボリュームのコントローラー論理デバイス番号および関連するタスクID:"＜ボリュームが属するマイグレーショングループ名およびボリュームのコントローラー論理デバイス番号および関連するタスクID＞"
要因
未終了状態のタスクが使用しているマイグレーショングループを更新しようとし
ました。
"＜ボリュームが属するマイグレーショングループ名およびボリュームのコントローラー論理デバイス番号および関連するタスクID＞"には複数の文字列が入る場合があります。
対処
タスクの状態を確認したあと，必要に応じて再度操作を実行してください。

KATS50372-E
マイグレーショングループを更新できません。指定されたボリュームが属するマイグレーショングループを移動先とする未終了のタスクがあります。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，ボリュームが属するマイグレーショングループ名およびボリュームのコントローラー論理デバイス番号および関連するタスクID:"＜ボリュームが属するマイグレーショングループ名およびボリュームのコントローラー論理デバイス番号および関連するタスクID＞"
要因
指定されたボリュームが属するマイグレーショングループが未終了状態のタスクの移動先マイグレーショングループとして指定されています。
"＜ボリュームが属するマイグレーショングループ名およびボリュームのコントローラー論理デバイス番号および関連するタスクID＞"には複数の文字列が入る場合があります。
対処
指定されたボリュームが属するマイグレーショングループに対する，未終了状態のタスクを終了させてください。

KATS50373-E
マイグレーショングループの共存回避対象マイグレーショングループに，自分自身を指定することはできません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"
要因
マイグレーショングループの共存回避対象マイグレーショングループに，共存回避対象マイグレーショングループ自身が指定されています。
対処
マイグレーショングループの共存回避対象マイグレーショングループを正しく指定してください。

KATS50374-E
ソースボリュームのTrueCopyまたはUniversal Replicatorのターゲットボリュームは内部ボリュームでないボリュームが指定されているため，マイグレーションできません。ソースボリュームのTrueCopyまたはUniversal Replicatorのターゲットボリュームは内部ボリュームを指定してください。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ソースボリュームとターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号の組:"＜マイグレーションソースコントローラー論理デバイス番号およびマイグレーションターゲットコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
移動元ボリュームのTrueCopy，またはUniversal Replicatorの移動先ボリュームには，内部ボリュームでないボリュームが指定されています。
"＜マイグレーションソースコントローラー論理デバイス番号およびマイグレーションターゲットコントローラー論理デバイス番号＞"には複数のマイグレーションソースコントローラー論理デバイス番号およびマイグレーションターゲットコントローラー論理デバイス番号が入る場合があります。
対処
移動元ボリュームのTrueCopy，またはUniversal Replicatorの移動先ボリュームには内部ボリュームを指定してください。

KATS50375-E
一部のタスクの強制キャンセルに失敗しました。キャンセルに失敗したタスクID:"＜タスクID＞"
要因
強制キャンセルに失敗したタスクのエラー情報を参照してください。
"＜タスクID＞"には複数の文字列が入る場合があります。
対処
強制キャンセルに失敗したタスクの詳細情報を参照し，エラー情報に従って対処してください。また，タスクの状態を確認し，待機中のままになっている場合は必要に応じて再度操作を実行してください。

KATS50376-E
マイグレーショングループを更新できません。共存回避対象マイグレーショングループに指定されたマイグレーショングループを参照する作成処理中のタスクがあります。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，作成処理中タスクが参照している共存回避対象マイグレーショングループ:"＜共存回避対象マイグレーショングループ名＞"
要因
作成処理中のタスクが使用しているマイグレーショングループを更新しようとしました。
"＜共存回避対象マイグレーショングループ名＞"には複数の文字列が入る場合があります。
対処
タスクの作成処理が終了するまで数分程度待ってから，タスクの状態を確認し，必要に応じて再度操作を実行してください。

KATS50377-E
マイグレーショングループを更新できません。指定されたボリュームが属するマイグレーショングループを参照する作成処理中のタスクがあります。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，作成処理中タスクが参照しているマイグレーショングループ:"＜作成中タスクが参照しているマイグレーショングループ名＞"
要因
作成処理中のタスクが使用しているマイグレーショングループを更新しようとしました。
"＜作成中タスクが参照しているマイグレーショングループ名＞"には複数の文字列が入る場合があります。
対処
タスクの作成処理が終了するまで数分程度待ってから，タスクの状態を確認し，必要に応じて再度操作を実行してください。

KATS50378-E
共存回避対象マイグレーショングループに，同じマイグレーショングループを複数回指定することはできません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"
要因
共存回避対象マイグレーショングループに，同じマイグレーショングループが複数回指定されています。
対処
共存回避対象マイグレーショングループの指定を重複がないよう修正して，再度操作を実行してください。

KATS50379-E
共存回避対象マイグレーショングループに指定されたマイグレーショングループがありません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"
要因
次のどれかの要因が考えられます。

指定されたマイグレーショングループがありません。

ユーザーが指定したストレージドメイン名またはマイグレーショングループ名に誤りがあります。

別ユーザーがマイグレーショングループを削除しました。

対処
ストレージドメイン名およびマイグレーショングループ名を正しく指定して，再度操作を実行してください。または単に再度操作を実行してください。

KATS50380-E
タスク実行中にストレージサブシステムの構成が変わったため，Tiered Storage Managerのリポジトリー情報とストレージサブシステムの情報の間に不一致を検知しました。Device Managerをリフレッシュした後，ストレージドメインをリフレッシュしてください。そのあとで，ボリュームの詳細情報を確認してください。タスクが意図したとおりに終了していなければ，必要に応じて再度タスクを作成し，実行してください。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
タスク実行中にストレージサブシステムの構成が変わりました。
対処
Device Managerをリフレッシュしたあと，ストレージドメインをリフレッシュしてください。その後，ボリュームの詳細情報を確認してください。タスクが意図したとおりに終了していなければ，必要に応じて再度タスクを作成し，実行してください。

KATS50381-E
ボリューム情報が取得できないボリュームは，マイグレーショングループに追加できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，コントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"
要因
次のどちらかの要因が考えられます。

マイグレーショングループにボリュームを登録しているボリュームが，Device Managerなどで削除されました。

Device Managerのリフレッシュ時に障害などの理由で，Device Managerがそのボリュームの情報を取得できませんでした。

対処
ボリュームが不要な場合
マイグレーショングループからボリュームを削除してください。
ボリュームが必要な場合
次の手順で対処してください。

Device Managerのリフレッシュ時に障害が発生していなかったかどうかを調査します。障害があれば障害を取り除いてください。

Device Managerをリフレッシュします。

Device Managerでそのボリューム情報があることを確認します。

Tiered Storage Managerをリフレッシュします。

KATS50382-E
タスクの進捗更新中に，"＜エラーが一回目に発生した時間＞"から"＜エラーが最後に発生した時間＞"までの間に，エラーが"＜n＞"回発生しています。タスクの進捗更新は自動的に再実行されますが，長時間エラーがなくならない場合は，エラーメッセージの内容に従ってエラーの要因を取り除いてください。（ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"，発生しているエラーのメッセージ内容:"＜エラーのメッセージ内容＞"）
要因
タスクの進捗更新中にエラーが発生しました。
対処
このマニュアルの，該当するエラーメッセージの対処欄を参照してください。
このメッセージには，タスクの進捗更新中でのエラーで発生したメッセージテキストがそのままの形で含まれます。この部分の言語種別は，Tiered Storage Managerサーバが動作しているマシンのロケールによって決まります。したがって，GUI/CLIクライアントの言語種別とサーバ側のロケールを合わせておくことをお勧めします。特に，クライアント側で日本語/英語を使い分けたい場合は，サーバ側のロケールは英語にしてください。サーバ側のロケールが日本語の場合は，クライアント側の言語種別も日本語にしてください。

KATS50383-W
タスクの進捗更新中に，"＜エラーが一回目に発生した時間＞"から"＜エラーが最後に発生した時間＞"までの間に，エラーが"＜n＞"回発生していましたが，今は解決しています。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"，発生していたエラーのメッセージ内容:("＜エラーのメッセージ内容＞")
要因
タスクの進捗更新中に，エラーが発生していましたが，今は解決しています。
対処
対処は必要ありません。
このメッセージには，タスクの進捗更新中でのエラーで発生したメッセージテキストがそのままの形で含まれます。この部分の言語種別は，Tiered Storage Managerサーバが動作しているマシンのロケールによって決まります。したがって，GUI/CLIクライアントの言語種別とサーバ側のロケールを合わせておくことをお勧めします。特に，クライアント側で日本語/英語を使い分けたい場合は，サーバ側のロケールは英語にしてください。サーバ側のロケールが日本語の場合は，クライアント側の言語種別も日本語にしてください。

KATS50384-E
マイグレーションの即時停止処理に失敗しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"，ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。必要な場合は，再度マイグレーションタスクを作成してマイグレーションを実行してください。直前にメッセージが出力されていない場合も，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。タスクを実行した際に発生した場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」のトラブルシューティング事例も参照してください。

KATS50385-E
マイグレーションの即時停止処理に失敗しました。ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照してください。
対処
このッセージの直前に出力されているメッセージに従って対処してください。必要な場合は，再度マイグレーションタスクを作成してマイグレーションを実行してください。直前にメッセージが出力されていない場合も，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。タスクを実行した際に発生した場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」のトラブルシューティング事例も参照してください。

KATS50386-E
ボリューム削除に失敗しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"，論理デバイス番号:"＜論理デバイス番号＞"
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されているメッセージに従って対処してください。必要な場合は，Tiered Storage ManagerとDevice Managerでストレージサブシステムのリフレッシュを実行してから，再度タスクを作成してタスクを実行してください。この場合，ボリュームからプールの割り当てが解除されていることがあります。プールの割り当てが解除されているボリュームは，Device Managerのクライアントから削除を行ってください。

KATS50387-E
ボリューム削除に失敗しました。コントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"
要因
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されているメッセージに従って対処してください。必要な場合は，Tiered Storage ManagerとDevice Managerでストレージサブシステムのリフレッシュを実行してから，再度タスクを作成してタスクを実行してください。この場合，ボリュームからプールの割り当てが解除されていることがあります。プールの割り当てが解除されているボリュームは，Device Managerのクライアントから削除を行ってください。

KATS50388-E
ドメインコントローラーとして設定されたストレージサブシステムにプログラムプロダクト名:"＜プログラムプロダクト名＞"がインストールされていないので，仮想ボリューム単体での削除を行うことができません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，コントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"
要因
ドメインコントローラーとして設定されたストレージサブシステムにプログラムプロダクトがインストールされていないか，またはライセンスキーが投入されていません。
対処
ドメインコントローラーとして設定されたストレージサブシステムにプログラムプロダクトをインストールするか，またはストレージナビゲーターからライセンスキーを投入してください。その後，Device ManagerとTiered Storage Managerを順番ににリフレッシュしてください。

KATS50389-E
ストレージサブシステムの制限によって，プールにボリュームを作成してのマイグレーションはできません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーションできない理由:"＜マイグレーションできない理由＞"，ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号とターゲットプールIDの組:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号とターゲットプールIDの組＞"
要因
ストレージサブシステムの制限によってマイグレーションできないボリュームがありました。
対処
マイグレーションできない理由がEmulationの場合
マイグレーションに関する制限事項に該当しない別のプールを，ターゲットプールに指定してください。
マイグレーションできない理由がLUSEの場合
マイグレーション先に当該ボリュームのプールを指定しないでください。

KATS50390-E
異なるSLPRに属するプールのマイグレーションが指定されています。異なるSLPRに属するプールをマイグレーションする場合は，明示的に許可してマイグレーションタスクを作成してください。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ソースボリュームとターゲットプールIDの組:"＜ソースボリュームとターゲットプールIDの組＞"
要因
異なるSLPRに属するボリュームのマイグレーションが指定されています。
対処
異なるSLPRに属するボリュームのマイグレーションを許可する方法は次のとおりです。

GUIを使用している場合は，マイグレーションウィザードで異なるSLPRに属するボリュームのマイグレーションを許可してください。

CLIを使用している場合は，マイグレーションプランのpermitCrossSlprMigration の項目をYesに設定してください。

KATS50391-E
ストレージサブシステムの制限によって，同一プール間でのマイグレーションはできません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号とターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号の組:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号とターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号の組＞"
要因
同一プール間でのボリュームのマイグレーションが指定されています。
対処
ソースボリュームと異なるプールに関連づけされているボリュームを，ターゲットボリュームに指定してください。

KATS50392-E
ストレージサブシステムの制限によって，同一プール間でのマイグレーションはできません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号とターゲットプールIDの組:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号とターゲットプールIDの組＞"
要因
同一プール間でのボリュームのマイグレーションが指定されています。
対処
ソースボリュームと異なるプールを，ターゲットプールに指定してください。

KATS50393-E
再作成対象ボリュームの予約解除に失敗しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"，ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。その後，ストレージドメインをリフレッシュしてください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50394-E
再作成対象ボリュームの予約解除に失敗しました。ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されているメッセージに従って対処してください。その後，ストレージドメインをリフレッシュしください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50395-E
ボリュームの削除に失敗しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"，ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。その後，ストレージドメインをリフレッシュしてください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50396-E
ボリュームの削除に失敗しました。ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されているメッセージに従って対処してください。その後，ストレージドメインをリフレッシュしてください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50397-E
ボリュームの作成に失敗しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"，ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。その後，ストレージドメインをリフレッシュしてください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50398-E
ボリュームの作成に失敗しました。ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されているメッセージに従って対処してください。その後，ストレージドメインをリフレッシュしてください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50399-E
ターゲットボリュームを作成した後のボリューム情報の設定に失敗しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"，ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，情報の種別:"＜情報の種別＞"，値:＜値＞
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。その後，ストレージドメインをリフレッシュしてください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50400-E
ターゲットボリュームを作成した後のボリューム情報の設定に失敗しました。ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，情報の種別:"＜情報の種別＞"，値:＜値＞
要因
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されているメッセージに従って対処してください。その後，ストレージドメインをリフレッシュしてください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50401-E
このストレージサブシステムは，ドメインコントローラーではありません。
要因
このストレージサブシステムは，ドメインコントローラーではありません。
対処
ドメインコントローラーとして指定できるストレージサブシステムを指定してください。ドメインコントローラーとして指定できるドメイン制御ストレージサブシステムについては，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

KATS50402-E
このドメインコントローラーは，SLPR管理者権限でSLPR運用管理されています。
要因
このドメインコントローラーは，SLPR管理者権限でSLPR運用管理されています。
対処
ドメインコントローラーを全体管理者権限で運用管理してください。SLPR管理者権限の詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」を参照してください。

KATS50403-E
リポジトリーがアップデートされたため，未終了状態のタスクは失敗終了状態に変更されました。タスクID:＜"タスクID1"，"タスクID2"，…"タスクIDn"＞
要因
リポジトリーがアップデートされました。本バージョンでサポートされていないタスクのタイプであるため，このタスクの未終了状態であるものは失敗終了状態へ変更されます。
対処
-

KATS50404-E
リポジトリーがアップデートされたため，失敗終了状態に変更されました。
要因
リポジトリーがアップデートされました。本バージョンでサポートされていないタスクのタイプであるため，このタスクの未終了状態であるものは失敗終了状態へ変更されます。
対処
-

KATS50405-E
指定されたタスクのタイプは，本バージョンでは実行できません。 タスクID:＜"タスクID1"，"タスクID2"，…"タスクIDn"＞
要因
本バージョンでサポートしていないタスクのタイプを実行しようとしました。
対処
-

KATS50411-E
ドメインコントローラーの属性が変更されたため，指定のストレージドメインをリフレッシュできません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，理由:"＜リフレッシュできない理由＞"
要因
ドメインコントローラーの属性が変更されたため，指定したストレージドメインをリフレッシュできません。
対処
リフレッシュできない理由を参照して，原因を取り除いたあとに，リフレッシュを再実行してください。
このメッセージには，ドメインコントローラーの属性変更で発生したメッセージテキストがそのままの形で含まれます。この部分の言語種別は，Tiered Storage Managerサーバが動作しているマシンのロケールによって決まります。したがって，GUI/CLIクライアントの言語種別とサーバ側のロケールを合わせておくことをお勧めします。特に，クライアント側で日本語/英語を使い分けたい場合は，サーバ側のロケールは英語にしてください。サーバ側のロケールが日本語の場合は，クライアント側の言語種別も日本語にしてください。

KATS50421-E
指定したボリュームにストレージを割り当てられないボリュームがあります。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
ストレージを割り当てられない次のボリュームが含まれています。

メインフレームボリューム

DPプールボリューム

Copy-On-Write Snapshotのプールボリューム

Universal ReplicatorのJournalボリューム

Migrationリザーブ済みのボリューム

OnDemandボリューム

SystemDiskに設定されているボリューム

未完了状態のタスクで使用しているボリューム

対処
該当するボリュームの状態を確認してから，再度処理を実行してください。

KATS50422-E
指定したボリュームにストレージの割り当てを解除できないボリュームがあります。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
ストレージの割り当てを解除できない次のボリュームが含まれています。

未完了状態のタスクで使用しているボリューム

対処
該当するボリュームの状態を確認してから，再度処理を実行してください。

KATS50431-E
操作対象となる空き容量がありません。ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，空き容量:"＜アレイグループ名/空き容量番号＞"
要因
Device Managerで構成変更を実行中のため，指定された空き容量の情報を取得できなかった可能性があります。または，指定された空き容量があるアレイグループが削除された可能性があります。
対処
空き容量を検索して，空き容量の状態を確認してください。

KATS50432-E
操作対象となる空き容量が不足しているため，ボリュームを作成できません。ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，空き容量:"＜アレイグループ名/空き容量番号＞"
要因
指定された空き容量に，ボリュームを作成するための十分な容量がありません。ほかのタスクでボリュームが作成された可能性があります。
対処
空き容量を検索して，空き容量の状態を確認してください。

KATS50441-E
操作対象のボリュームがありません。ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，ボリューム識別子:"＜ボリュームID＞"
要因
Device Managerで構成変更を実行中のため，指定されたボリュームの情報を取得できなかった可能性があります。または，指定されたボリュームが削除された可能性があります。
対処
ボリュームを検索して，ボリュームの状態を確認してください。

KATS50442-E
指定されたボリュームはすでに外部接続されています。このため，該当するボリュームを外部接続できません。ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，ボリューム識別子:"＜ボリュームID＞"
要因
指定されたボリュームはすでに外部接続されています。
対処
ボリュームを検索して，ボリュームの状態を確認してください。

KATS50443-E
操作対象のボリュームは，ほかのタスクの操作対象となっているため，外部接続できません。ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，ボリューム識別子:＜ボリュームID＞
要因
指定したボリュームは，ほかのタスクの操作対象ボリュームになっています。
対処
ほかのタスクが完了してから，ボリュームを検索して，ボリュームの状態を確認してください。

KATS50444-E
操作対象となる空き容量がありません。
要因
Device Managerで構成変更を実行中のため，指定された空き容量の情報を取得できなかった可能性があります。または，指定された空き容量があるアレイグループが削除された可能性があります。
対処
空き容量を検索して，空き容量の状態を確認してください。

KATS50445-E
指定した空き容量にボリュームを作成できません。指定した空き容量はほかのタスクの操作対象になっています。ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，空き容量:"＜アレイグループ名＞"
要因
指定した空き容量は，ほかのタスクが操作対象としている空き容量になっています。
対処
ほかのタスクの完了を待ってから，空き容量を検索して，空き容量の状態を確認してください。または，ボリュームの作成を再度実行してください。

KATS50446-E
指定したSMI-S Enabledサブシステムはサポートしていません。ストレージサブシステム名: "＜ストレージサブシステム名＞"，未サポート情報:"＜未サポート情報＞"
要因
指定したSMI-S Enabledサブシステムはサポートしていません。
対処
Tiered Storage ManagerがサポートしているSMI-S Enabledサブシステムを指定してください。Tiered Storage Managerで外部接続の設定ができていたサブシステムの場合は，Tiered Storage ManagerとDevice Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50447-W
外部接続設定処理は成功しましたが，外部接続を実施したボリュームが閉塞状態となっています。使用するにはボリュームの閉塞を解除する必要があります。タスクID:"＜タスクID＞"，ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，ボリューム識別子:"＜ボリュームID＞"，外部側のストレージサブシステム名:"＜外部ストレージサブシステム名＞"，外部側のボリューム識別子:"＜外部ボリューム識別子＞"
要因
ボリュームが閉塞している主な原因は次の場合が考えられます。

外部ボリュームがSMI-S Enabledサブシステムの場合，外部接続設定時に選択した外部側のポートが，外部側のボリュームのカレントオーナーのポートと一致していない。

ボリュームがフォーマットされていない。

ボリュームでアクセス障害が発生している。

対処
ボリュームの状態を確認し，状態に応じた対処をしてください。SMI-S Enabledサブシステムのボリュームに外部接続し，選択したポートがカレントオーナーのポートでないため閉塞となった場合は，管理ソフトの手順に従い，カレントオーナを変更し，内部ボリューム側および外部ボリューム側の閉塞を解除した後，ボリュームを使用してください。

KATS50471-E
移動先に指定されたプールの仮想化超過率が仮想化超過限界しきい値を超えているため，ボリュームを作成してのマイグレーションを実行できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，プールID:"＜プールID＞"
要因
移動先に指定されたプールの仮想化超過率が仮想化超過限界しきい値を超えているため，ボリュームを作成できません。
対処
タスクの作成時に表示された場合
ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。または，移動先に指定されたプールの容量を確保した後に，Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行して，再度タスクを作成してください。
タスクの実行時に表示された場合
移動先に指定されたプールの容量を確保した後に，Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行して，再度タスクを実行してください。

KATS50472-E
移動先に指定されたプールにボリュームを作成した場合，プールの仮想化超過率が仮想化超過限界しきい値を超えるため，ボリュームを作成してのマイグレーションを実行できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，プールID:"＜プールID＞"
要因
移動先に指定されたプールにソースボリュームと同じサイズのボリュームを作成すると，仮想化超過率が仮想化超過限界しきい値を超えるため，ボリュームを作成できません。
対処
タスクの作成時に表示された場合
ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。または，移動先に指定されたプールの容量を確保した後に，Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行して，再度タスクを作成してください。
タスクの実行時に表示された場合
移動先に指定されたプールの容量を確保した後に，Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行して，再度タスクを実行してください。

KATS50473-E
移動先に指定されたプールは，ボリューム作成数が上限に達しているため，ボリュームを作成してのマイグレーションを実行できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，プールID:"＜プールID＞"
要因
移動先に指定されたプールは，ボリューム作成数が上限に達しているため，ボリュームを作成できません。
対処
タスクの作成時に表示された場合
ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。
タスクの実行時に表示された場合
タスクをキャンセルし，ほかのプールを移動先に指定して再度タスクを登録し実行してください。

KATS50474-E
移動先に指定されたプールにボリュームを作成した場合，プールのボリューム数が上限を超えるため，ボリュームを作成してのマイグレーションを実行できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，プールID:"＜プールID＞"
要因
移動先に指定されたプールにボリュームを作成すると，プールに作成できるボリューム数が上限を超えるため，ボリュームを作成できません。
対処
タスクの作成時に表示された場合
ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。
タスクの実行時に表示された場合
タスクをキャンセルし，ほかのプールを移動先に指定して再度タスクを登録し実行してください。

KATS50475-E
指定されたストレージドメインは，仮想ボリュームグループ数が上限に達しているため，ボリュームを作成してのマイグレーションを実行できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
指定されたストレージドメインは，仮想ボリュームグループ数が上限に達しているため，ボリュームを作成できません。
対処
タスクの作成時に表示された場合
不要な仮想ボリュームグループがある場合，不要な仮想ボリュームグループを削除した後に，Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行して，再度タスクを作成してください。
タスクの実行時に表示された場合
不要な仮想ボリュームグループがある場合，不要な仮想ボリュームグループを削除した後に，Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行して，再度タスクを実行してください。

KATS50476-E
指定されたストレージドメインにボリュームを作成した場合，仮想ボリュームグループ数が上限を超えるため，ボリュームを作成してのマイグレーションを実行できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
指定されたストレージドメインにボリュームを作成すると，仮想ボリュームグループ数を超えるため，ボリュームを作成できません。
対処
タスクの作成時に表示された場合
不要な仮想ボリュームグループがある場合，不要な仮想ボリュームグループを削除した後に，Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行して，再度タスクを作成してください。
タスクの実行時に表示された場合
不要な仮想ボリュームグループがある場合，不要な仮想ボリュームグループを削除した後に，Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行して，再度タスクを実行してください。

KATS50477-E
ボリューム情報が取得できないボリュームが含まれているため，タスクを実行できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，コントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"
要因
次のどちらかの要因が考えられます。

マイグレーショングループに登録されているボリュームが，Device Managerなどを用いて削除された。

Device Managerのリフレッシュ時に障害などの理由によって，Device Managerがそのボリュームの情報を取得できなかった。

対処
ボリュームが不要な場合
タスクをキャンセルしてからマイグレーショングループからそのボリュームを削除し，再度タスクを登録し実行してください。
ボリュームが必要な場合
次の手順で対処してください。

Device Managerのリフレッシュ時に障害が発生していなかったかどうかを調査します。障害があれば障害を取り除いてください。

Device Managerをリフレッシュします。

Device Managerでそのボリューム情報があることを確認します。

Tiered Storage Managerをリフレッシュします。

KATS50478-E
指定されたストレージ階層にマイグレーションできるプールが含まれていません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージ階層名:"＜ストレージ階層名＞"
要因
指定されたストレージ階層に，マイグレーションできるプールが一つも含まれていません。
対処
マイグレーションできるプールを，ストレージ階層へ追加してください。

KATS50479-E
移動先に指定されたプールの仮想化超過率が仮想化超過警告しきい値を超えているため，ボリュームを作成してのマイグレーションを実行できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，プールID:"＜プールID＞"
要因
移動先に指定されたプールの仮想化超過率が仮想化超過警告しきい値を超えているため，ボリュームを作成できません。
対処
タスクの作成時に表示された場合
ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。または，移動先に指定されたプールの容量を確保した後に，Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行して，再度タスクを作成してください。
タスクの実行時に表示された場合
移動先に指定されたプールの容量を確保した後に，Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行して，再度タスクを実行してください。

KATS50480-E
移動先に指定されたプールにボリュームを作成した場合，プールの仮想化超過率が仮想化超過警告しきい値を超えるため，ボリュームを作成してのマイグレーションを実行できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，プールID:"＜プールID＞"
要因
移動先に指定されたプールにソースボリュームと同じサイズのボリュームを作成すると，仮想化超過率が仮想化超過警告しきい値を超えるため，ボリュームを作成できません。
対処
タスクの作成時に表示された場合
ほかのプールを移動先に指定して，再度タスクを作成してください。または，移動先に指定されたプールの容量を確保した後に，Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行して，再度タスクを作成してください。
タスクの実行時に表示された場合
移動先に指定されたプールの容量を確保した後に，Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行して，再度タスクを実行してください。

KATS50481-E
指定されたマイグレーショングループとストレージ階層の組み合わせでは，マイグレーションプランを作成できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーションできない理由:"＜マイグレーションできない理由＞"
要因
指定されたマイグレーショングループに，プールへマイグレーションできるボリュームが一つも含まれていません。
対処
マイグレーションできない理由がEmulationの場合
移動元ボリュームと同じエミュレーションタイプのボリュームを含むストレージ階層を指定してください。または，マイグレーションできるボリュームをマイグレーショングループに追加してください。
マイグレーションできない理由がLUSEの場合
検索条件にボリューム検索条件を指定して作成した，ストレージ階層を指定してください。または，マイグレーションできるボリュームをマイグレーショングループに追加してください。
マイグレーションできない理由がSamePoolの場合
移動元ボリュームが含まれるプールと異なるプールを含むストレージ階層を指定してください。または，検索条件にボリューム検索条件を指定して作成した，ストレージ階層を指定してください。

KATS50482-E
マイグレーション終了後，ゼロデータを破棄する要求に失敗しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名"＞，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。その後，必要であればStorage Navigatorを用いて，ゼロデータの破棄を対象ボリュームに対して実施してください。

KATS50483-E
ゼロデータを破棄する処理の進捗状態の取得に失敗しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:＜"タスクID1","タスクID2",･･･"タスクIDn"＞
要因
本メッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。原因が解決されたあと，定期的な進捗状態の問い合わせによって，タスクの情報は最新の状態に更新されます。

KATS50491-E
V7.0.0以降では，自動的にストレージドメインの追加や削除を実行するので，本コマンドは実行できません。
要因
V7.0.0以降では，自動的にストレージドメインの追加や削除を実行するので，本コマンドは実行できません。
対処
-

KATS50502-W
再作成対象ボリュームの再作成が完了する前にタスクが中止されたため，ボリュームが削除された可能性があります。対象ボリュームの状態を確認し，必要に応じて再度タスクを作成し，実行してください。ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
ボリュームの再作成が完了する前にタスクの中止や即時停止によって，タスクが中止されました。
対処
このメッセージに出力されているボリュームの状態を確認してください。
ボリュームが削除されていて，そのボリュームを移動先として使用したい場合は，手動でボリュームを作成してください。
その後，必要に応じて再度タスクを作成し，実行してください。

KATS50503-E
再作成対象ボリュームの再作成が失敗しているため，ボリュームが削除された可能性があります。リフレッシュを実行してから対象ボリュームの状態を確認し，必要に応じて再度タスクを作成し，実行してください。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"，ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
実際に失敗した処理については，このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
失敗した処理に対する対策を実施した後に，ストレージドメインをリフレッシュしてください。
ストレージドメインをリフレッシュした後，このメッセージに出力されているボリュームの状態を確認してください。
ボリュームが削除されていて，そのボリュームを移動先として使用したい場合は，手動でボリュームを作成してください。
その後，必要に応じて再度タスクを作成し，実行してください。

KATS50504-E
再作成対象ボリュームの再作成が失敗しているため，ボリュームが削除された可能性があります。リフレッシュを実行してから対象ボリュームの状態を確認し，必要に応じて再度タスクを作成し，実行してください。ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
実際に失敗した処理については，このメッセージの直前に出力されている同一ボリュームに対するメッセージを参照してください。
このメッセージの直前に同一ボリュームに対するメッセージが出力されていない場合は，Tiered Storage Managerサーバのメッセージログを参照してください。
対処
失敗した処理に対する対策を実施した後に，ストレージドメインをリフレッシュしてください。
ストレージドメインをリフレッシュした後，このメッセージに出力されているボリュームの状態を確認してください。
ボリュームが削除されていて，そのボリュームを移動先として使用したい場合は，手動でボリュームを作成してください。
その後，必要に応じて再度タスクを作成し，実行してください。

KATS50505-E
ストレージサブシステムのロックに失敗しました。ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50506-E
ストレージサブシステムのロックの延長に失敗しました。ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50507-E
ストレージサブシステムのロックの解除に失敗しました。ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50508-E
ストレージサブシステムのロックが解除されていたため，サブシステムのロックの延長を中断しました。ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"
要因
ストレージサブシステムのロックが解除されている可能性があるため，ストレージサブシステムのロックの延長を中断しました。
対処
次回ストレージサブシステムのロック要求があったときに，ストレージサブシステムをロックするため，このメッセージへの対処は不要です。
ただし，この現象によって失敗するタスクがあります。失敗したタスクについては，各タスクで出力されたメッセージに従って対処してください。

KATS50509-E
ストレージサブシステムのロックが解除されていたため，ボリュームの再作成を中断しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"，ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
ストレージサブシステムのロックの延長が失敗し，ロックが解除されている可能性があるため，ボリュームの再作成を中断しました。
対処
このメッセージに出力されているボリュームの状態を確認してください。
移動先として使用したいボリュームが削除されている場合は，手動でボリュームを作成してください。
その後，必要に応じて再度タスクを作成し，実行してください。

KATS50510-E
ストレージサブシステムのロックが解除されていたため，ボリュームの再作成を中断しました。ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
ストレージサブシステムのロックの延長が失敗し，ロックが解除されている可能性があるため，ボリュームの再作成を中断しました。
対処
このメッセージに出力されているボリュームの状態を確認してください。
移動先として使用したいボリュームが削除されている場合は，手動でボリュームを作成してください。
その後，必要に応じて再度タスクを作成し，実行してください。

KATS50511-E
再作成対象ボリュームの再作成が完了する前にTiered Storage Managerサーバが停止されたため，ボリュームが削除された可能性があります。対象ボリュームの状態を確認し，必要に応じて再度タスクを作成し，実行してください。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"，ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
ボリュームの再作成が完了する前にTiered Storage Managerサーバが停止されました。
対処
このメッセージに出力されているボリュームの状態を確認してください。
移動先として使用したいボリュームが削除されている場合は，手動でボリュームを作成してください。
その後，必要に応じて再度タスクを作成し，実行してください。

KATS50512-E
再作成対象ボリュームの再作成が完了する前にTiered Storage Managerサーバが停止されたため，ボリュームが削除された可能性があります。対象ボリュームの状態を確認し，必要に応じて再度タスクを作成し，実行してください。ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
ボリュームの再作成が完了する前にTiered Storage Managerサーバが停止されました。
対処
このメッセージに出力されているボリュームの状態を確認してください。
移動先として使用したいボリュームが削除されている場合は，手動でボリュームを作成してください。
その後，必要に応じて再度タスクを作成し，実行してください。

KATS50513-E
ストレージサブシステムのロックに失敗したため，ボリュームを再作成できませんでした。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"，ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
ストレージサブシステムのロックに失敗したため，移動先ボリュームを再作成しないで，処理を失敗としました。
対処
このメッセージの直前に出力されているKATS50505-Eメッセージの直前に出力されている同一スレッドIDのメッセージに従って対処してください。
移動先ボリュームがマイグレーション用のボリュームとして予約されたままになっています。対処をしたあとで，Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行してください。
その後，必要に応じて再度タスクを作成し，実行してください。
直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50514-E
ストレージサブシステムのロックに失敗したため，ボリュームを再作成できませんでした。ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
ストレージサブシステムのロックに失敗したため，移動先ボリュームを再作成しないで，処理を失敗としました。
対処
このメッセージの直前に出力されているメッセージに従って対処してください。
移動先ボリュームがマイグレーション用のボリュームとして予約されたままになっています。直前に出力されているメッセージの対処をしたあとで，Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行してください。
その後，必要に応じて再度タスクを作成し，実行してください。
直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50515-W
ストレージサブシステムのロックに失敗したため，一定時間空けてからボリュームの再作成を再実行します。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"，ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，再実行回数:"＜再実行回数＞"
要因
ストレージサブシステムのロックに失敗したため，一定時間空けてからボリュームの再作成を再実行します。
対処
-

KATS50516-W
ストレージサブシステムのロックに失敗したため，一定時間空けてからボリュームの再作成を再実行します。ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，再実行回数:"＜再実行回数＞"
要因
ストレージサブシステムのロックに失敗したため，一定時間空けてからボリュームの再作成を再実行します。
対処
-

KATS50517-E
ストレージサブシステムのロックに失敗したため，ボリュームの再作成を再実行していましたが，再実行回数が上限を超えたため，再作成処理を失敗としました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"，ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，再実行回数:"＜再実行回数＞"
要因
ストレージサブシステムのロックに失敗したため，再作成処理を再実行していましたが，再実行回数が上限を超えたため，処理を失敗としました。
対処
移動先ボリュームがマイグレーション用のボリュームとして予約されたままになっているため，Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行してください。
しばらく時間を置いてから，必要に応じて再度タスクを作成し，実行してください。

KATS50518-E
ストレージサブシステムのロックに失敗したため，ボリュームの再作成を再実行していましたが，再実行回数が上限を超えたため，再作成処理を失敗としました。ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，再実行回数:"＜再実行回数＞"
要因
ストレージサブシステムのロックに失敗したため，再作成処理を再実行していましたが，再実行回数が上限を超えたため，処理を失敗としました。
対処
移動先ボリュームがマイグレーション用のボリュームとして予約されたままになっているため，Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行してください。
しばらく時間を置いてから，必要に応じて再度タスクを作成し，実行してください。

KATS50519-E
操作対象のボリューム情報がTiered Storage Managerのリポジトリーにありません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"，ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
マイグレーションの操作対象となるボリュームの情報がTiered Storage Managerのリポジトリーにないため，処理を実行できません。
対処
Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行した後，必要に応じて再度タスクを作成し，実行してください。

KATS50520-E
操作対象のボリューム情報がTiered Storage Managerのリポジトリーにありません。ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
マイグレーションの操作対象となるボリュームの情報がTiered Storage Managerのリポジトリーにないため，処理を実行できません。
対処
Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行した後，必要に応じて再度タスクを作成し，実行してください。

KATS50521-E
ボリュームを再作成する前の処理でエラーが発生しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"，ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
ボリュームを再作成するために実行する，ボリューム情報の整合性確認，または元のボリューム情報の取得でエラーが発生しました。
実際に発生したエラーについては，このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50522-E
ボリュームを再作成する前の処理でエラーが発生しました。ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"
要因
ボリュームを再作成するために実行する，ボリューム情報の整合性確認，または元のボリューム情報の取得でエラーが発生しました。
実際に発生したエラーについては，このメッセージの直前に出力されている同一ボリュームに対するメッセージを参照してください。
このメッセージの直前に同一ボリュームに対するメッセージが出力されていない場合は，Tiered Storage Managerサーバのメッセージログを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一ボリュームに対するメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50523-W
再作成対象ボリュームの再作成が完了する前にタスクが中止されたため，ボリュームの情報が設定されていないおそれがあります。対象ボリュームの状態を確認し，必要に応じて情報を設定してください。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"，ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，情報の種別:"＜設定されていた情報の種別＞"，値:"＜設定されていた情報の値＞"
要因
ターゲットボリュームの再作成が完了する前にタスクの中止または即時停止によって，タスクが中止されました。
このため，ターゲットボリュームに情報が設定されていないおそれがあります。
対処
ボリュームに対してラベルが設定されている場合
Device Managerを使用して，このメッセージに出力されているターゲットボリュームにラベルが設定されているかを確認してください。
ラベルが設定されていない場合は，Device Managerを使用して設定してください。
実際の操作方法については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」を参照してください。
ボリュームがリソースグループに登録されている場合
Device Managerを使用して，このメッセージに出力されているリソースグループに，このメッセージに出力されているターゲットボリュームが登録されているかを確認してください。
リソースグループにボリュームが登録されていない場合は，Device Managerを使用して登録してください。
実際の操作方法については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」を参照してください。

KATS50524-W
再作成対象ボリュームの再作成が完了する前にタスクが中止されたため，ボリュームの情報が設定されていないおそれがあります。対象ボリュームの状態を確認し，必要に応じて情報を設定してください。ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，情報の種別:"＜設定されていた情報の種別＞"，値:"＜設定されていた情報の値＞"
要因
ターゲットボリュームの再作成が完了する前にタスクの中止または即時停止によって，タスクが中止されました。
このため，ターゲットボリュームに情報が設定されていないおそれがあります。
対処
ボリュームに対してラベルが設定されている場合
Device Managerを使用して，このメッセージに出力されているターゲットボリュームにラベルが設定されているかを確認してください。
ラベルが設定されていない場合は，Device Managerを使用して設定してください。
実際の操作方法については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」を参照してください。
ボリュームがリソースグループに登録されている場合
Device Managerを使用して，このメッセージに出力されているリソースグループに，このメッセージに出力されているターゲットボリュームが登録されているかを確認してください。
リソースグループにボリュームが登録されていない場合は，Device Managerを使用して登録してください。
実際の操作方法については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」を参照してください。

KATS50525-E
再作成対象ボリュームの再作成が失敗しているため，ボリュームの情報が設定されていないおそれがあります。リフレッシュを実行してから対象ボリュームの状態を確認し，必要に応じて情報を設定してください。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"，ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，情報の種別:"＜設定されていた情報の種別＞"，値:"＜設定されていた情報の値＞"
要因
再作成中にエラーが発生したため，ターゲットボリュームに情報が設定されていないおそれがあります。
対処
ボリュームに対してラベルが設定されている場合
Device Managerを使用して，このメッセージに出力されているターゲットボリュームにラベルが設定されているかを確認してください。
ラベルが設定されていない場合は，Device Managerを使用して設定してください。
実際の操作方法については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」を参照してください。
ボリュームがリソースグループに登録されている場合
Device Managerを使用して，このメッセージに出力されているリソースグループに，このメッセージに出力されているターゲットボリュームが登録されているかを確認してください。
リソースグループにボリュームが登録されていない場合は，Device Managerを使用して登録してください。
実際の操作方法については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」を参照してください。

KATS50526-E
再作成対象ボリュームの再作成が失敗しているため，ボリュームの情報が設定されていないおそれがあります。リフレッシュを実行してから対象ボリュームの状態を確認し，必要に応じて情報を設定してください。ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ソースボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜ターゲットボリュームのコントローラー論理デバイス番号＞"，情報の種別:"＜設定されていた情報の種別＞"，値:"＜設定されていた情報の値＞"
要因
再作成中にエラーが発生したため，ターゲットボリュームに情報が設定されていないおそれがあります。
対処
ボリュームに対してラベルが設定されている場合
Device Managerを使用して，このメッセージに出力されているターゲットボリュームにラベルが設定されているかを確認してください。
ラベルが設定されていない場合は，Device Managerを使用して設定してください。
実際の操作方法については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」を参照してください。
ボリュームがリソースグループに登録されている場合
Device Managerを使用して，このメッセージに出力されているリソースグループに，このメッセージに出力されているターゲットボリュームが登録されているかを確認してください。
リソースグループにボリュームが登録されていない場合は，Device Managerを使用して登録してください。
実際の操作方法については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」を参照してください。

KATS50527-E
ボリュームの作成に失敗しました。タスクID:"＜タスクID＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，空き容量:"＜アレイグループ名/空き容量番号＞"
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
タスクの詳細情報に表示されている場合
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照してください。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage ManagerとDevice Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
タスクの詳細情報に表示されている場合
このメッセージの直前に出力されているメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage ManagerとDevice Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50528-E
ボリュームの作成に失敗しました。タスクID:"＜タスクID＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，空き容量:"＜アレイグループ名/空き容量番号＞"，ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
タスクの詳細情報に表示されている場合
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照してください。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。その後，Device Managerでストレージサブシステムのリフレッシュを行い，Tiered Storage Managerでストレージドメインをリフレッシュしてください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage ManagerとDevice Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
タスクの詳細情報に表示されている場合
このメッセージの直前に出力されているメッセージに従って対処してください。その後，ストレージドメインをリフレッシュしてください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage ManagerとDevice Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50529-E
ボリュームの作成は成功しましたが，作成したボリューム情報の取得に失敗しました。タスクID:"＜タスクID＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，空き容量:"＜アレイグループ名/空き容量番号＞"
要因
ボリュームの作成は成功しましたが，作成したボリュームの情報を取得できなかったため，作成したボリュームの情報がタスクの情報に設定されていないおそれがあります。
対処
メッセージに表示された空き容量があるアレイグループ内のボリュームを検索し，作成されたボリュームの情報を確認してください。

KATS50530-E
ボリュームの作成は成功しましたが，作成したボリューム情報の取得に失敗しました。タスクID:"＜タスクID＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，空き容量:"＜アレイグループ名/空き容量番号＞"，ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
ボリュームの作成は成功しましたが，作成したボリュームの情報を取得できなかったため，作成したボリュームの情報がタスクの情報に設定されていないおそれがあります。また，作成したボリュームの情報がストレージドメインに設定されていないおそれがあります。
対処
ストレージドメインをリフレッシュしてください。その後，メッセージに表示された空き容量があるアレイグループ内のボリュームを検索し，作成されたボリュームの情報を確認してください。

KATS50531-E
パスの作成に失敗しました。タスクID:"＜タスクID＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，ポート名:"＜ポート名＞"，パスを設定しようとしたボリューム:"＜パスを設定しようとしたボリューム＞"
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
タスクの詳細情報に表示されている場合
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照してください。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage ManagerとDevice Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
タスクの詳細情報に表示されている場合
このメッセージの直前に出力されているメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage ManagerとDevice Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50532-E
パスの作成に失敗しました。タスクID:"＜タスクID＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，ポート名:"＜ポート名＞"，パスを設定しようとしたボリューム:"＜パスを設定しようとしたボリューム＞"，ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
タスクの詳細情報に表示されている場合
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照してください。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。その後，Device Managerでストレージサブシステムのリフレッシュを行い，Tiered Storage Managerでストレージドメインをリフレッシュしてください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage ManagerとDevice Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
タスクの詳細情報に表示されている場合
このメッセージの直前に出力されているメッセージに従って対処してください。その後，ストレージドメインをリフレッシュしてください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage ManagerとDevice Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50533-E
パスの作成は成功しましたが，パスの情報の取得に失敗しました。タスクID:"＜タスクID＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，ポート名:"＜ポート名＞"，パスを設定しようとしたボリューム:"＜パスを設定しようとしたボリューム＞"
要因
パスの作成は成功しましたが，パスの情報を取得できなかったため，作成したパスの情報がタスクの情報に設定されていないおそれがあります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。その後，必要であれば再度タスクを作成して実行してください。
直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage ManagerとDevice Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
タスクの詳細情報に表示されている場合
このメッセージの直前に出力されているメッセージに従って対処してください。その後，必要であれば再度タスクを作成して実行してください。
直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage ManagerとDevice Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50534-E
パスの作成は成功しましたが，パスの情報の取得に失敗しました。タスクID:"＜タスクID＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，ポート名:"＜ポート名＞"，パスを設定しようとしたボリューム:"＜パスを設定しようとしたボリューム＞"，ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
パスの作成は成功しましたが，作成したパスの情報を取得できなかったため，作成したパスの情報がタスクの情報に設定されていないおそれがあります。また，作成したパスの情報がストレージドメインに設定されていないおそれがあります。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。その後，ストレージドメインをリフレッシュしてください。その後，必要であれば再度タスクを作成して実行してください。
直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage ManagerとDevice Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
タスクの詳細情報に表示されている場合
このメッセージの直前に出力されているメッセージに従って対処してください。その後，ストレージドメインをリフレッシュしてください。その後，必要であれば再度タスクを作成して実行してください。
直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage ManagerとDevice Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50535-E
外部接続の設定に失敗しました。タスクID:"＜タスクID＞"，ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，外部側のストレージサブシステム名:"＜外部ストレージサブシステム名＞"，外部側のボリューム:"＜外部ボリューム＞"
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
タスクのエラー情報に表示されている場合
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照してください。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。その後，Device Managerでストレージサブシステムのリフレッシュを行い，Tiered Storage Managerでストレージドメインをリフレッシュしてください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage ManagerとDevice Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
タスクのエラー情報に表示されている場合
このメッセージの直前に出力されているメッセージに従って対処してください。その後，ストレージドメインをリフレッシュしてください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage ManagerとDevice Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50536-E
外部接続の設定は成功しましたが，設定結果の取得に失敗しました。タスクID:"＜タスクID＞"，ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，外部側のストレージサブシステム名:"＜外部ストレージサブシステム名＞"，外部側のボリューム:"＜外部ボリューム＞"
要因
外部接続の設定は成功しましたが，設定結果を取得できなかったため，外部接続の設定結果がタスクの情報に設定されていないおそれがあります。また，外部接続の設定結果がストレージドメインに設定されていないおそれがあります。
対処
ストレージドメインをリフレッシュしてください。その後，メッセージに表示された外部ボリュームと接続されているボリュームの情報を確認してください。

KATS50537-E
ホストストレージドメインの作成に失敗しました。タスクID:"＜タスクID＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，ポート名:"＜ポート名＞"
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
タスクの詳細情報に表示されている場合
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照してください。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage ManagerとDevice Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
タスクの詳細情報に表示されている場合
このメッセージの直前に出力されているメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage ManagerとDevice Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50538-E
ホストストレージドメインの作成に失敗しました。タスクID:"＜タスクID＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，ポート名:"＜ポート名＞"，ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
タスクの詳細情報に表示されている場合
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照してください。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。その後，Device Managerでストレージサブシステムのリフレッシュを行い，Tiered Storage Managerでストレージドメインをリフレッシュしてください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage ManagerとDevice Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
タスクの詳細情報に表示されている場合
このメッセージの直前に出力されているメッセージに従って対処してください。その後，ストレージドメインをリフレッシュしてください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage ManagerとDevice Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50539-E
外部ストレージ接続のパスに指定したホストストレージドメイン"＜ストレージドメイン名＞"は使用できません。ホストストレージドメイン"＜外部ポートのWWNが割り当てられているホストストレージドメイン名＞"に外部ポートのWWNがすでに割り当てられています。内部ストレージサブシステムの外部ポートのWWN:"＜内部ストレージサブシステムの外部ポートのWWN＞"，外部ストレージサブシステムの接続ポートのWWN:"＜外部ストレージサブシステムの接続ポートのWWN＞"
要因
指定した外部ポートのWWNは，指定したホストストレージドメインとは別のホストストレージドメインに割り当てられています。既存のホストストレージドメインに割り当てられているWWNは，同じポートの別のホストストレージドメインに割り当てられません。
対処
ホストストレージドメインの指定をAutoにして，外部ストレージ接続を再実行してください。外部ポートのWWNがすでに割り当てられているホストストレージドメインが自動で選択されます。

KATS50540-E
外部ストレージ接続のパスに指定したLUN番号"＜LUN番号＞"は使用できません。ホストストレージドメイン"＜ストレージドメイン名＞"ですでに使用されているか，使用できないLUN番号を指定したか，または使用できるLUN番号がありません。内部ストレージサブシステムの外部ポートのWWN:"＜内部ストレージサブシステムの外部ポートのWWN＞"，外部側サブシステムの接続ポートのWWN:"＜外部ストレージサブシステムの接続ポートのWWN＞"
要因
LUN番号を指定して外部ストレージ接続を実行したときにこのメッセージが表示された場合，指定したLUN番号はすでに使用されているか，または指定したLUN番号は使用できないLUN番号です。
LUN番号の指定をAutoにして外部ストレージ接続を実行したときにこのメッセージが表示された場合，指定したホストストレージドメインには使用できるLUN番号がありません。
対処
LUN番号を指定して外部ストレージ接続を実行したときにこのメッセージが表示された場合は，LUN番号をAutoに指定して再実行してください。使用できるLUN番号が自動で選択されます。
LUN番号の指定をAutoにして外部ストレージ接続を実行したときにこのメッセージが表示された場合，現在の設定では指定したパスを作成できません。ホストストレージドメインから不要なパスを削除，または別のポート経由のパスを作成してください。

KATS50541-W
プールとの関連づけ解除待ちのため，ボリュームを削除できませんでした。しばらくしてからボリュームを再度削除します。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージシステム名:"＜ストレージシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"，コントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"，削除試行回数:"＜削除試行回数＞"
要因
プールとの関連づけ解除待ちのため，ボリュームを削除できませんでした。
対処
対処は不要です。

KATS50542-W
プールとの関連づけ解除待ちのため，ボリュームを削除できませんでした。しばらくしてからボリュームを再度削除します。コントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"，削除試行回数:"＜削除試行回数＞"
要因
プールとの関連づけ解除待ちのため，ボリュームを削除できませんでした。
対処
対処は不要です。

KATS50543-I
プールとの関連づけ解除ができるようになるまで，ボリュームを削除しません。しばらく待ってください。コントローラー論理デバイス番号:＜"コントローラー論理デバイス番号1"，"コントローラー論理デバイス番号2"，…"コントローラー論理デバイス番号n"＞
要因
プールとの関連づけ解除ができるようになるまで，ボリュームの削除を待っています。
対処
対処は不要です。

KATS50550-E
外部ストレージサブシステムにあるポートの探索に失敗しました。ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，外部ポート:"＜外部ポート＞"
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。その後，ストレージドメインをリフレッシュしてください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage ManagerとDevice Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50901-E
リフレッシュ処理中に予期せぬ例外が発生しましたため，リフレッシュ処理が正常に実行できませんでした。 ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，内部情報:"＜内部情報＞"
要因
リフレッシュ処理中に予期しない例外が発生しました。
対処
Tiered Storage Manager，Device Manager，共通コンポーネントのメッセージログなどを参照して，原因を取り除いたあと，リフレッシュを再実行してください。原因が取り除けない場合は，Tiered Storage Manager，Device Manager，および共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50902-E
タスク処理中に予期せぬ例外が発生しましたため，タスク処理が正常に実行できませんでした。 内部情報:"＜内部情報＞"
要因
タスク処理中に予期しない例外が発生しました。
対処
Tiered Storage Manager，Device Manager，共通コンポーネントのメッセージログなどを参照して，原因を取り除いたあと，タスクの状態を確認して必要な操作をしてください。原因が取り除けない場合は，Tiered Storage Manager，Device Manager，および共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50903-E
予期せぬ例外が発生しましたが，当該処理は正常に実行されました。 内部情報:"＜内部情報＞"
要因
予期しない例外が発生しました。
対処
緊急に対処する必要はありません。
Tiered Storage Manager，Device Manager，共通コンポーネントのメッセージログなどを参照して，原因を取り除いてください。原因が取り除けない場合は，Tiered Storage Manager，Device Manager，および共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50904-E
リフレッシュ処理中に予期せぬ例外が発生しましたため，リフレッシュ処理が正常に実行できませんでした。
要因
リフレッシュ処理中に予期しない例外が発生しました。
対処
Tiered Storage Manager，Device Manager，共通コンポーネントのメッセージログなどを参照して，原因を取り除いたあと，リフレッシュを再実行してください。原因が取り除けない場合は，Tiered Storage Manager，Device Manager，および共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50905-E
アップグレードリフレッシュ情報ファイルの参照に失敗しました。ファイル名:"＜アップグレードリフレッシュ情報ファイル名(絶対パス)＞"
要因
共通コンポーネントの環境が不正です。
対処
Tiered Storage Manager の保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50906-E
ストレージドメインの情報が最新になっていません。ストレージドメインのリフレッシュを実行してください。その後，マイグレーション対象ボリューム情報がDevice Managerの情報とTiered Storage Managerの情報に不一致がないことを確認し，再度実行してください。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
Device Managerの情報とTiered Storage Managerの情報に不一致が発生しました。
対処
メッセージに表示されたストレージドメインのリフレッシュを実行し，Device Managerの情報とTiered Storage Managerの情報に不一致がないことを確認してください。その後，再度実行してください。

KATS50907-E
ストレージドメインの情報が最新になっていません。ストレージドメインのリフレッシュを実行してください。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
Device Managerの情報とTiered Storage Managerの情報に不一致が発生しました。
対処
メッセージに表示されたストレージドメインのリフレッシュを実行し，Device Managerの情報とTiered Storage Managerの情報に不一致がないことを確認してから，再度処理を実行してください。

KATS50908-E
ストレージドメインの情報およびDevice Managerのストレージサブシステムの情報が最新になっていません。ストレージドメインのリフレッシュを実行してください。ストレージドメインのリフレッシュで，Device Managerのリフレッシュも実行します。その後，マイグレーション対象ボリューム情報がDevice Managerの情報とTiered Storage Managerの情報に不一致がないことを確認し，再度実行してください。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
Device Managerやストレージサブシステムの情報とTiered Storage Managerの情報に不一致が発生しました。
対処
メッセージに表示されたストレージドメインのリフレッシュを実行してください。
ストレージドメインのリフレッシュを実行すると，Device Managerが管理しているリポジトリー内のストレージサブシステムの情報もリフレッシュされます。
その後，Device Managerの情報とTiered Storage Managerの情報に不一致がないことを確認してから，再度実行してください。

KATS50909-E
ストレージドメインの情報およびDevice Managerのストレージサブシステムの情報が最新になっていません。ストレージドメインのリフレッシュを実行してください。ストレージドメインのリフレッシュで，Device Managerのリフレッシュも実行します。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
Device Managerやストレージサブシステムの情報とTiered Storage Managerの情報に不一致が発生しました。
対処
メッセージに表示されたストレージドメインのリフレッシュを実行してください。
ストレージドメインのリフレッシュを実行すると，Device Managerが管理しているリポジトリー内のストレージサブシステムの情報もリフレッシュされます。

KATS50910-E
ストレージドメインの情報が最新になっていないため，処理を中断しました。ストレージドメインのリフレッシュを実行してから，再実行してください。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
Device Managerの情報とTiered Storage Managerの情報に不一致が発生しました。
対処
メッセージに表示されたストレージドメインのリフレッシュを実行してから再度実行してください。

KATS50911-E
ストレージドメインの情報およびDevice Managerのストレージサブシステム情報が最新になっていないため，処理を中断しました。ストレージドメインのリフレッシュを実行してから，再実行してください。ストレージドメインのリフレッシュで，Device Managerのリフレッシュも実行します。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
Device Managerやストレージサブシステムの情報とTiered Storage Managerの情報に不一致が発生しました。
対処
メッセージに表示されたストレージドメインのリフレッシュを実行してから再度実行してください。
ストレージドメインのリフレッシュを実行すると，Device Managerが管理しているリポジトリー内のストレージサブシステムの情報もリフレッシュされます。

KATS50912-E
操作ボリュームの情報更新中に予期せぬ例外が発生したため，操作ボリュームの情報更新が正常に実行できませんでした。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，内部情報:"＜内部情報＞"
要因
操作ボリュームの情報更新中に予期しない例外が発生しました。
対処
Tiered Storage Managerのメッセージログ，Device Managerのメッセージログ，および共通コンポーネントのメッセージログなどを参照し，原因を取り除ける場合は原因を取り除いたあとに，ストレージドメインのリフレッシュを実行してください。
原因を取り除けない場合は，Tiered Storage Manager，Device Manager，および共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS50913-E
操作ボリュームの情報更新中に予期せぬ例外が発生したため，操作ボリュームの情報更新が正常に実行できませんでした。
要因
操作ボリュームの情報更新中に予期しない例外が発生しました。
対処
Tiered Storage Managerのメッセージログ，Device Managerのメッセージログ，および共通コンポーネントのメッセージログなどを参照し，原因を取り除ける場合は原因を取り除いたあとに，ストレージドメインのリフレッシュを実行してください。
原因を取り除けない場合は，Tiered Storage Manager，Device Manager，および共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS51010-E
移動先マイグレーショングループが移動元マイグレーショングループと同じです。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"
要因
移動先マイグレーショングループに，移動元マイグレーショングループと同じマイグレーショングループを指定しました。
対処
移動先マイグレーショングループに，移動元マイグレーショングループと異なるマイグレーショングループを指定してください。

KATS51011-E
マイグレーショングループが作成中のマイグレーションタスクに使用されています。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"
要因
指定したマイグレーショングループが，作成中のマイグレーションタスクに使用されています。
対処
作成中のマイグレーションタスクを終了させてください。

KATS51101-E
期間経過イベント発生予定日時に過去の日付を指定することはできません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"
要因
期間経過イベント発生予定日時に，過去の日付を指定しました。
対処
期間経過イベント発生予定日時には，将来の日付を指定してください。

KATS51111-E
メールのテンプレートファイルがありません。テンプレートファイル名:"＜テンプレートファイル名＞"
要因
メールのテンプレートファイルがありません。
対処
Tiered Storage Managerインストールディレクトリ下のconfディレクトリに，表示されたテンプレートファイルがあるかどうか確認してください。

KATS51112-E
メールのテンプレートファイルの読み込みでエラーが発生しました。テンプレートファイル名:＜テンプレートファイル名＞，内部情報:"＜内部情報＞"
要因
メールのテンプレートファイルの読み込みでエラーが発生しました。
対処
Tiered Storage Managerのメッセージログなどを参照して，原因を取り除いてください。原因が取り除けない場合は，Tiered Storage Manager，Device Manager，および共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS51113-E
メールのテンプレートファイルのサイズが大き過ぎます。テンプレートファイル名:"＜テンプレートファイル名＞"，テンプレートファイルのバイト数:"＜テンプレートのファイル数＞"，使用できる最大のファイルサイズ:"＜使用できる最大のファイルサイズ＞"
要因
テンプレートファイルのサイズが大き過ぎます。
対処
テンプレートファイルの内容を見直して，サイズを小さくしてください。

KATS51114-E
無効な行がメールのテンプレートファイルのヘッダー部分にあります。ヘッダー名とヘッダー内容は":"で区切られていなければなりません。テンプレートファイル名:"＜テンプレートファイル名＞"，行番号:"＜行番号＞"
要因
無効な行がメールのテンプレートファイルのヘッダー部分にあります。ヘッダー名とヘッダー内容は":"（コロン）で区切られていなければなりません。
対処
表示されたテンプレートファイルのエラーが発生した行に，区切り文字":"（コロン）が含まれているか確認してください。

KATS51115-E
テンプレートファイルにはヘッダー部分の終わりを示す空行がありません。テンプレートファイル名:"＜テンプレートファイル名＞"
要因
テンプレートファイルに，ヘッダー部分の終わりを示す空行がありません。
対処
ヘッダー部分の末尾に空行があるか確認してください。

KATS51116-E
テンプレートファイルの1行の長さが長過ぎます。テンプレートファイル名:"＜テンプレートファイル名＞"，行番号:"＜行番号＞"，検出された長さバイト数:"＜検出された長さ＞"，使用できる最大の長さ（バイト数）:"＜使用できる最大の長さ（バイト数）＞"
要因
テンプレートファイルの1行の長さが長過ぎます。
対処
表示されたテンプレートファイルの内容を見直して，1行の長さを短くしてください。

KATS51117-E
無効なヘッダーがあります。テンプレートファイルの読み込みを中止します。テンプレートファイル名:"＜テンプレートファイル名＞"， ヘッダー名:"＜ヘッダー名＞"
要因
無効なヘッダーが指定されています。
対処
テンプレートファイル内に指定しているヘッダー名の文字列を見直してください。

KATS51118-E
指定しなければならないヘッダーを指定していません。テンプレートファイルの読み込みを中止します。テンプレートファイル名:"＜テンプレートファイル名＞"， ヘッダー名:"＜ヘッダー名＞"
要因
指定しなければならないヘッダーを指定していません。
対処
テンプレートファイル内に指定しているヘッダーを見直してください。

KATS51119-E
同一のヘッダー名が複数回指定されています。テンプレートファイルの読み込みを中止します。テンプレートファイル名:"＜テンプレートファイル名＞"， ヘッダー名:"＜ヘッダー名＞"
要因
無効なヘッダーを指定しています。
対処
テンプレートファイル内に指定しているヘッダーを見直してください。

KATS51121-E
メールサーバが設定されていません。server.eventNotification.mail.toプロパティを指定する場合は，メールサーバに関する設定をしてください。
要因
すべてのイベントの通知先メールアドレスを指定していますが，メール送信に必要なメールサーバの情報を指定していません。
対処
server.propertiesプロパティファイルで，メールサーバに関する情報を指定してください。

KATS51131-I
ボリュームのロック期限が満了しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，期限が満了したボリューム数:"＜期限が満了したボリューム数＞"
要因
-
対処
-

KATS51132-I
マイグレーショングループに対して設定された期間が経過しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"
要因
-
対処
-

KATS51141-I
タスクの終了をメールで通知しました。タスクID:"＜タスクID＞"，通知先メールアドレス:"＜通知先メールアドレス＞"
要因
-
対処
-

KATS51142-I
ボリュームロックの期限満了をメールで通知しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，期限が満了したボリューム数:"＜期限が満了したボリューム数＞"，通知先メールアドレス:"＜通知先メールアドレス＞"
要因
-
対処
-

KATS51143-I
マイグレーショングループの指定期間経過をメールで通知しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，通知先メールアドレス:"＜通知先メールアドレス＞"
要因
-
対処
-

KATS51151-E
タスク終了のメール通知に失敗しました。タスクID:"＜タスクID＞"，通知先メールアドレス:"＜通知先メールアドレス＞"
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS51152-E
ボリュームロック期限満了のメール通知に失敗しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，期限が満了したボリューム数:"＜期限が満了したボリューム数＞"，通知先メールアドレス:"＜通知先メールアドレス＞"
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS51153-E
マイグレーショングループの指定期間経過のメール通知に失敗しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，通知先メールアドレス:"＜通知先メールアドレス＞"
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS51202-E
ボリュームのロック処理に失敗しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"，ボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。必要な場合は，再度ロッキングタスクを作成してボリュームをロックしてください。直前にメッセージが出力されていない場合も，再度ロックタスクを作成してロックを行ってください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。タスクを実行した際にエラーが発生した場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」のトラブルシューティングを参照してください。

KATS51203-E
ボリュームのロック処理に失敗しました。ボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。必要な場合は，再度ロッキングタスクを作成してボリュームをロックしてください。直前にメッセージが出力されていない場合も，再度ロックタスクを作成してロックを行ってください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。タスクを実行した際にエラーが発生した場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」のトラブルシューティング事例も参照してください。

KATS51206-E
ボリュームのアンロック処理に失敗しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"，ボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。必要な場合は，再度アンロッキングタスクを作成してボリュームをアンロックしてください。直前にメッセージが出力されていない場合も，再度アンロックタスクを作成してアンロックを行ってください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。タスクを実行した際にエラーが発生した場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」のトラブルシューティングを参照してください。

KATS51207-E
ボリュームのアンロック処理に失敗しました。ボリュームのコントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。必要な場合は，再度アンロッキングタスクを作成してボリュームをアンロックしてください。直前にメッセージが出力されていない場合も，再度アンロックタスクを作成してアンロックを行ってください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。タスクを実行した際にエラーが発生した場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」のトラブルシューティングを参照してください。

KATS51208-E
指定されたマイグレーショングループ内にはロックできるボリュームが一つもないため，このマイグレーショングループのロックタスクを作成できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，ロックできない理由:"＜ロックできない理由＞"，コントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"
要因
指定したマイグレーショングループに，ロックできるボリュームが一つも含まれていません。ロックできない理由:"＜ロックできない理由＞"に示される値には，次のどれかが入ります。

TrueCopy Synchronous Configuration [Leaf] : TrueCopy Synchronous [Leaf]の制限でロックできない場合

TrueCopy Asynchronous Configuration [Leaf] : TrueCopy Asynchronous [Leaf]の制限でロックできない場合

Continuous Access XP Synchronous Configuration [Leaf] : Continuous Access XP Synchronous [Leaf]の制限でロックできない場合

Continuous Access XP Asynchronous Configuration [Leaf] : Continuous Access XP Asynchronous [Leaf]の制限でロックできない場合

ShadowImage Configuration [Node] : ShadowImage [Node]の制限でロックできない場合

ShadowImage Configuration [Leaf] : ShadowImage [Leaf]の制限でロックできない場合

Business Copy XP Configuration [Node] : Business Copy XP [Node]の制限でロックできない場合

Business Copy XP Configuration [Leaf] : Business Copy XP [Leaf]の制限でロックできない場合

Command Device : Command Device であるためにロックできない場合

NAS : NASのシステムボリュームであるためにロックできない場合

Copy-On-Write Snapshot Configuration [POOL] : Copy-On-Write Snapshot [POOL]の制限でロックできない場合

Copy-On-Write Snapshot Configuration [V-VOL] : Copy-On-Write Snapshot [V-VOL]の制限でロックできない場合

Snapshot XP Configuration [POOL] : Snapshot XP [POOL]の制限でロックできない場合

Snapshot XP Configuration [V-VOL] : Snapshot XP [V-VOL]の制限でロックできない場合

Thin Image Configuration [POOL] : Thin Image [POOL]の制限によりロックできない場合

Thin Image Configuration [V-VOL] : Thin Image [V-VOL]の制限によりロックできない場合

Fast Snap Configuration [POOL] : Fast Snap [POOL]の制限によりロックできない場合

Fast Snap Configuration [V-VOL] : Fast Snap [V-VOL]の制限によりロックできない場合

Universal Replicator Configuration [S-VOL] : Universal Replicator [S-VOL]の制限でロックできない場合

Universal Replicator Configuration [SP-VOL] : Universal Replicator [SP-VOL]の制限でロックできない場合

Universal Replicator Configuration [JNL-VOL] : Universal Replicator [JNL-VOL]の制限でロックできない場合

Continuous Access XP Journal Configuration [S-VOL] : Continuous Access XP [S-VOL]の制限でロックできない場合

Continuous Access XP Journal Configuration [JNL-VOL] : Continuous Access XP [JNL-VOL]の制限でロックできない場合

IOSuppressionMode and External Volume : I/O抑止モードかつ外部ボリュームであるためにロックできない場合

Migration Reserved : マイグレーション用に予約されているボリュームであるためにロックできない場合

Retention Term : すでに設定されているロック期間よりも短いロック期間を指定した場合，またはすでに設定されているロック期間とガード属性同じロック期間とガード属性を指定した場合

Mainframe Volume : メインフレームボリュームであるためにロックできない場合

Dynamic Provisioning Configuration [POOL] : Dynamic Provisioning [POOL]の制限でロックできない場合

In-progress data migration that uses virtual IDs : 仮想IDを用いたデータ移行中のボリュームであるためにロックできない場合

Data migration that uses virtual IDs : 仮想IDを用いたデータ移行に使用しているリソースグループに所属しているボリュームであるためにロックできない場合

"＜コントローラー論理デバイス番号＞"には複数のコントローラー論理デバイス番号が表示される場合があります。
対処
ロックできるボリュームを含むマイグレーショングループを指定してください。

KATS51209-E
指定されたマイグレーショングループ内にはアンロックできるボリュームが一つもないため，このマイグレーショングループのアンロックタスクを作成できません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，アンロックできない理由:"＜アンロックできない理由＞"，コントローラー論理デバイス番号:＜コントローラー論理デバイス番号＞
要因
指定したマイグレーショングループに，アンロックできるボリュームが一つも含まれていません。アンロックできない理由:"＜アンロックできない理由＞"に示される値には，次のどちらかが入ります。

Retention Term：ロック期間中であるためにアンロックできない場合

Not Read only or Protect：ガード属性がRead onlyまたはProtectではないためにアンロックできない場合

対処
アンロックできるボリュームを含むマイグレーショングループを指定してください。

KATS51210-E
ボリュームロック保持期限の更新に失敗しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。その後，Tiered Storage Managerをリフレッシュしてください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS51301-E
マイグレーショングループに含まれているすべてのボリュームがシュレッディングできないボリュームです。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，シュレッディングできない理由:"＜シュレッディングできない理由＞"，コントローラー論理デバイス番号:"＜コントローラー論理デバイス番号＞"
要因
指定したマイグレーショングループに，シュレッディングできるボリュームが一つもありません。シュレッディングできない理由:"＜シュレッディングできない理由＞"に示される値には，次のどれかが入ります。

TrueCopy Synchronous : TrueCopy Synchronousの制限でシュレッディングできない場合

TrueCopy Asynchronous : TrueCopy Asynchronousの制限でシュレッディングできない場合

ShadowImage : ShadowImageの制限でシュレッディングできない場合

Universal Replicator : Universal Replicatorの制限でシュレッディングできない場合

Copy-On-Write Snapshot : Copy-On-Write Snapshotの制限でシュレッディングできない場合

Thin Image : Thin Imageの制限によりシュレッディングできない場合

Fast Snap : Fast Snapの制限によりシュレッディングできない場合

Migration Reserved : マイグレーション用に予約されているボリュームであるためにロックできない場合

Path : パスが設定されているためにシュレッディングできない場合

Locked : ボリュームがロックされているためにシュレッディングできない場合

Dynamic Provisioning [Pool]: Dynamic Provisioningのプールボリュームの制限でシュレッディングできない場合

Dynamic Provisioning [Unassigned]: プールが割り当てられていないDynamic Provisioningボリュームの制限でシュレッディングできない場合

Thin Provisioning [Pool]: Thin Provisioningのプールボリュームの制限でシュレッディングできない場合

Thin Provisioning [Unassigned]: プールが割り当てられていないThin Provisioningボリュームの制限でシュレッディングできない場合

In-progress data migration that uses virtual IDs : 仮想IDを用いたデータ移行中のボリュームであるためにシュレッディングできない場合

Data migration that uses virtual IDs : 仮想IDを用いたデータ移行に使用しているリソースグループに所属しているボリュームであるためにシュレッディングできない場合

"＜コントローラー論理デバイス番号＞"には複数のコントローラー論理デバイス番号が表示される場合があります。
対処
シュレッディングできるボリュームを含むマイグレーショングループを指定してください。

KATS51303-E
ボリュームシュレッディングの開始処理に失敗しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。必要な場合は，再度シュレッディングタスクを作成して実行してください。直前にメッセージが出力されていない場合も，再度シュレッディングタスクを作成して実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。タスクを実行した際にエラーが発生した場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」のトラブルシューティングを参照してください。

KATS51304-E
ボリュームシュレッディングの開始処理に失敗しました。
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。必要な場合は，再度シュレッディングタスクを作成して実行してください。直前にメッセージが出力されていない場合も，再度シュレッディングタスクを作成して実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。タスクを実行した際にエラーが発生した場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」のトラブルシューティングを参照してください。

KATS51305-E
ボリュームシュレッディングの進捗状態取得に失敗しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"
要因
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
対処
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。原因が解決されたあと，定期的な進捗問い合わせによってタスクの情報は最新の状態に更新されます。

KATS51306-E
ボリュームシュレッディングがストレージサブシステムによって中止されました。
要因
ボリュームシュレッディングがストレージサブシステムによって中止されました。
対処
再度シュレッディングタスクを作成して実行してください。なお，このまま中止されたボリュームを使用する場合，ボリュームが閉塞しているおそれがあります。Storage Navigatorを用いてボリュームの状態を確認して，必要に応じてボリュームをフォーマットしてください。詳細は，マニュアル「Storage Navigator ユーザーズガイド」を参照してください。

KATS51307-E
ボリュームシュレッディングがストレージサブシステムによって中止されました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，ストレージサブシステム名:"＜ストレージサブシステム名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"
要因
ボリュームシュレッディングがストレージサブシステムによって中止されました。
対処
再度シュレッディングタスクを作成して実行してください。なお，このまま中止されたボリュームを使用する場合，ボリュームが閉塞しているおそれがあります。Storage Navigatorを用いてボリュームの状態を確認して，必要に応じてボリュームをフォーマットしてください。詳細は，マニュアル「Storage Navigator ユーザーズガイド」を参照してください。

KATS51310-E
指定されたマイグレーショングループが未終了状態のタスクの移動先マイグレーショングループとして指定されています。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，マイグレーショングループ名:"＜マイグレーショングループ名＞"，タスクID:"＜タスクID＞"
要因
指定したマイグレーショングループが未終了（待機中，動作中）状態のタスクの移動先マイグレーショングループとして指定されています。
対処
指定したマイグレーショングループに対する未終了（待機中，動作中）状態のタスクを終了させてください。

KATS51400-I
自動リフレッシュ機能によるストレージドメインのリフレッシュを開始します。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，自動リフレッシュ種別:"＜自動リフレッシュ種別＞"
要因
自動リフレッシュ種別:"＜自動リフレッシュ種別＞"には次のどれかが入ります。

Server Start: Tiered Storage Managerサーバ起動時の自動リフレッシュ

Schedule: 定刻自動リフレッシュ

Subsystem Refreshed: Device Managerのサブシステムリフレッシュ検知による自動リフレッシュ

Upgrade Refresh: バージョンアップ後の自動リフレッシュ

対処
-

KATS51401-I
自動リフレッシュ機能によるストレージドメインのリフレッシュを開始しようとしましたが，すでにリフレッシュ中であったため，自動リフレッシュ機能によるストレージドメインのリフレッシュを中止しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，自動リフレッシュ種別:"＜自動リフレッシュ種別＞"
要因
ストレージドメインのリフレッシュ実行中に，自動リフレッシュ機能が動作しました。
自動リフレッシュ種別:"＜自動リフレッシュ種別＞"には次のどれかが入ります。

Server Start: Tiered Storage Managerサーバ起動時の自動リフレッシュ

Schedule: 定刻自動リフレッシュ

Subsystem Refreshed: Device Managerのサブシステムリフレッシュ検知による自動リフレッシュ

Upgrade Refresh: バージョンアップ後の自動リフレッシュ

対処
-

KATS51402-E
自動リフレッシュ機能によるストレージドメインのリフレッシュが失敗しました。リフレッシュに失敗した原因を取り除き，ストレージドメインのリフレッシュを実行してください。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，自動リフレッシュ種別:"＜自動リフレッシュ種別＞"，自動リフレッシュ開始日時:"＜自動リフレッシュ開始日時（Tiered Storage Managerサーバが稼働しているサーバマシンのローカルタイム）YYYY-MM-DD hh:mm:ss＞"
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
自動リフレッシュ種別:"＜自動リフレッシュ種別＞"には次のどれかが入ります。

Server Start: Tiered Storage Managerサーバ起動時の自動リフレッシュ

Schedule: 定刻自動リフレッシュ

Subsystem Refreshed: Device Managerのサブシステムリフレッシュ検知による自動リフレッシュ

Upgrade Refresh: バージョンアップ後の自動リフレッシュ

対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS51403-E
自動リフレッシュ機能によるストレージドメインのリフレッシュは不完全状態になりました。不完全状態になった原因を取り除き，ストレージドメインのリフレッシュを実行してください。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，自動リフレッシュ種別:"＜自動リフレッシュ種別＞"，自動リフレッシュ開始日時:"＜自動リフレッシュ開始日時（Tiered Storage Managerサーバが稼働しているサーバマシンのローカルタイム）YYYY-MM-DD hh:mm:ss＞"
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
自動リフレッシュ種別:"＜自動リフレッシュ種別＞"には次のどれかが入ります。

Server Start: Tiered Storage Managerサーバ起動時の自動リフレッシュ

Schedule: 定刻自動リフレッシュ

Subsystem Refreshed: Device Managerのサブシステムリフレッシュ検知による自動リフレッシュ

Upgrade Refresh: バージョンアップ後の自動リフレッシュ

対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS51404-I
自動リフレッシュ機能によるストレージドメインのリフレッシュ中に失敗しました。このため，しばらく後にリフレッシュを再実行します。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，自動リフレッシュ種別:"＜自動リフレッシュ種別＞"
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージを参照してください。
自動リフレッシュ種別:"＜自動リフレッシュ種別＞"には次のどれかが入ります。

Server Start: Tiered Storage Managerサーバ起動時の自動リフレッシュ

Schedule: 定刻自動リフレッシュ

Subsystem Refreshed: Device Managerのサブシステムリフレッシュ検知による自動リフレッシュ

Upgrade Refresh: バージョンアップ後の自動リフレッシュ

対処
-

KATS51405-E
Device Managerのバージョンが不正なため，Tiered Storage Managerサーバを起動できません。Device Managerのサブシステムリフレッシュ検知による自動リフレッシュ機能を利用するには，Device Managerの5.1以降が必要ですが，使用しているバージョンは"＜V.R＞"です。この機能を使用しないようにするには，Tiered Storage Managerのserver.propertiesファイルのserver.repository.autoRefresh.pollingIntervalInMinuteプロパティに0を指定し，Tiered Storage Managerを再度起動してください。
要因
Device Managerのバージョンが限定されている機能を使用しようとしました。
対処
Device Managerのサブシステムリフレッシュ検知による自動リフレッシュ機能を使用する場合は，Device Managerをバージョンアップしてください。
Device Managerのサブシステムリフレッシュ検知による自動リフレッシュ機能を使用しない場合は，Tiered Storage Managerのserver.propertiesプロパティファイルのserver.repository.autoRefresh.pollingIntervalInMinuteプロパティに0を指定し，Tiered Storage Managerを再起動してください。

KATS51406-I
Tiered Storage Managerサーバのバージョンアップまたはリポジトリーのリストアにより，ストレージドメインのリフレッシュが必要になったため，リフレッシュ状態がリフレッシュ未実行に変更されました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，リフレッシュ状態変更日時:"＜リフレッシュ状態変更日時＞"，変更前のリフレッシュ状態:"＜変更前のリフレッシュ状態＞"
要因
Tiered Storage Managerサーバのバージョンアップまたはリポジトリーのリストアによって，旧リポジトリーで作成されたドメインのリフレッシュが必要になりました。
変更前のリフレッシュ状態:"＜変更前のリフレッシュ状態＞"には次のどれかが入ります。

NotInititalized: 未実行

Processing: 実行中

Success: 成功

Failure: 失敗

Incomplete: 不完全

対処
Tiered Storage Managerサーバのアップグレードインストール時，バージョンアップ後にストレージドメインの自動リフレッシュ機能を使用した場合は，自動リフレッシュが完了するのをお待ちください。それ以外の場合は，手動でストレージドメインのリフレッシュを実行してください。

KATS51407-E
ストレージドメインのリフレッシュは実行されませんでした。リフレッシュ状態も変更されません。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"，エラー発生日時:"＜エラー発生日時＞"，リフレッシュ状態:"＜リフレッシュ状態＞"
要因
ストレージサブシステムがダウンしているおそれがあります。または，ネットワークに障害があるおそれがあります。
リフレッシュ状態:"＜リフレッシュ状態＞"には次のどれかが入ります。

NotInititalized: 未実行

Processing: 実行中

Success: 成功

Failure: 失敗

Incomplete: 不完全

対処
ストレージサブシステムが正常に動作していることを確認してください。ネットワークが正常に動作していることを確認してください。

KATS51408-I
Tiered Storage Managerサーバのバージョンアップまたはリポジトリーのリストアにより，ストレージドメインのリフレッシュが必要になりました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
Tiered Storage Managerサーバのバージョンアップまたはリポジトリーのリストアによって，旧リポジトリーで作成されたドメインのリフレッシュが必要になりました。
対処
Tiered Storage Managerサーバのアップグレードインストール時，バージョンアップ後にストレージドメインの自動リフレッシュ機能を使用した場合は，自動リフレッシュが完了するのをお待ちください。それ以外の場合は，手動でストレージドメインのリフレッシュを実行してください。

KATS51500-I
操作ボリュームの情報更新要求を受け付けました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
-
対処
-

KATS51501-I
操作ボリュームの情報更新を開始しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
-
対処
-

KATS51502-I
操作ボリュームの情報更新が完了しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
-
対処
-

KATS51503-E
操作ボリュームの情報更新の実行に失敗しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージを参照してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージを参照してください。
対処
メッセージログに表示されている場合
このメッセージの直前に出力されている同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
標準エラー出力またはエラー画面に表示されている場合
このメッセージの前後にメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対処してください。前後にメッセージが出力されていないときは，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS51504-E
リフレッシュ中のため，この処理はできません。リフレッシュが完了してから，再度リフレッシュを実行してください。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
キャッシュをリフレッシュ中のストレージドメインがあります。
対処
リフレッシュが完了してから，再度リフレッシュを実行してください。

KATS51505-E
指定したボリュームのTiered Storage Managerのリポジトリー情報と，Device Managerのリポジトリー情報の間に不一致を検知しました。ストレージドメインをリフレッシュしてください。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
指定したボリュームのTiered Storage Managerのリポジトリー情報とDevice Managerのリポジトリー情報の間に不一致が発生しました。
対処
ストレージドメインをリフレッシュしてください。

KATS51506-E
リフレッシュ状態の変更に失敗しました。ストレージドメイン名:"＜ストレージドメイン名＞"
要因
リフレッシュ状態の変更に失敗しました。
対処
ストレージドメインをリフレッシュしてください。

9.6 KATS60000～KATS69999

Tiered Storage Managerサーバに関するメッセージ（KATS60000～KATS69999）を次の表に示します。

表9-6 KATS60000～KATS69999：Tiered Storage Managerサーバのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KATS60000-E
共通コンポーネントのリポジトリー操作時に予期しない内部エラーが発生しました。
要因
共通コンポーネントの操作時に予期しない内部エラーが発生しました。
対処
Tiered Storage Managerおよび共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS60001-E
共通コンポーネントへのログイン時に，通信エラーが発生しました。
要因
共通コンポーネントが起動していないか，または通信経路のどこかに異常が発生しているおそれがあります。
対処
共通コンポーネントが起動していることを確認後，再実行してください。

KATS60002-E
共通コンポーネントへのログインに失敗しました。アプリケーション "＜アプリケーション名＞" はログインできません。
要因
共通コンポーネントにアプリケーションが登録されていません。
対処
Tiered Storage Managerおよび共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS60003-E
共通コンポーネントへのログイン時に，認証に失敗しました。 ユーザーID:"＜ユーザーID＞"
要因
Tiered Storage Managerの起動時に，内部エラーが発生しました。
対処
Tiered Storage Managerおよび共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS60004-E
共通コンポーネントへのログイン時に，共通コンポーネントでエラーが発生しました。
要因
共通コンポーネントプロセスにクリティカルなエラーが発生しているおそれがあります。
対処
Tiered Storage Managerおよび共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS60005-E
共通コンポーネントへのログイン時に，予期しないエラーが発生しました。
要因
共通コンポーネントから予想外のエラーが返されました。
対処
Tiered Storage Managerおよび共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS60010-E
共通コンポーネントのリポジトリー操作時にエラーが発生しました。 CIMError:"＜例外の詳細メッセージ＞" 説明:"＜説明＞"
要因
共通コンポーネントプロセスにクリティカルなエラーが発生しているおそれがあります。
対処
Tiered Storage Managerおよび共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS60011-E
共通コンポーネントのリポジトリー更新時に例外が発生しました。 情報:"＜詳細情報＞"
要因
共通コンポーネントプロセスにクリティカルなエラーが発生しているおそれがあります。
対処
Tiered Storage Managerおよび共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS60012-E
共通コンポーネントのリポジトリー更新時に内部エラーが発生しました。 情報:"＜詳細情報＞"
要因
共通コンポーネントプロセスにクリティカルなエラーが発生しているおそれがあります。
対処
Tiered Storage Managerおよび共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS60013-E
共通コンポーネントのリポジトリーへの接続時にエラーが発生しました。
要因
共通コンポーネントプロセスにクリティカルなエラーが発生しているおそれがあります。
対処
Tiered Storage Managerおよび共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS60020-E
起動状態判定で内部エラーが発生しました。 情報:"＜詳細情報＞"
要因
起動状態の判定時に，共通コンポーネントプロセスにクリティカルなエラーが発生しているおそれがあります。
対処
Tiered Storage Managerおよび共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS60021-E
起動状態判定のバージョンチェックでエラーが発生しました。リポジトリーのバージョン:"＜バージョン番号＞"，プログラムのバージョン:"＜プログラムのバージョン＞"
要因
共通コンポーネントのリポジトリーに不正な回復処理をしたおそれがあります。
対処
共通コンポーネントのリポジトリー運用方法を見直してください。問題がない場合は，Tiered Storage Managerおよび共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS60022-E
共通コンポーネントのリポジトリーが不正な状態になっています。プログラムのバージョン:"＜プログラムのバージョン＞"
要因
共通コンポーネントのリポジトリーに不正な回復処理をしたおそれがあります。
対処
メッセージに表示されたバージョンのTiered Storage Managerをインストールして，リポジトリーを回復してください。

KATS60023-E
共通コンポーネントのリポジトリーのバージョン情報が存在しません。
要因
共通コンポーネントのリポジトリーに不正な回復処理をしたおそれがあります。
対処
Tiered Storage Managerをいったんアンインストールしてから，再インストールしてください。

KATS60030-E
Tiered Storage ManagerサーバのURL情報が，共通コンポーネントのリポジトリーに設定されていません。
要因
共通コンポーネントのリポジトリーに不正な回復処理をしたおそれがあります。
対処
Tiered Storage Managerをいったんアンインストールしてから，再インストールしてください。

KATS60031-E
共通コンポーネントのリポジトリーに設定されている，Tiered Storage ManagerサーバのURL情報が不正です。設定されている値:"＜共通コンポーネントのリポジトリーに設定されているURL情報の値＞"
要因
共通コンポーネントのリポジトリーに設定されている，Tiered Storage ManagerサーバのURL情報の値が不正です。
インストール時に入力した，Tiered Storage ManagerサーバのIPアドレスの形式が不正であるおそれがあります。
対処
hcmdschgurlコマンドを実行して，Tiered Storage ManagerサーバのURL情報を設定し直してください。hcmdschgurlコマンドについては，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。
Tiered Storage ManagerサーバのIPアドレスがIPv6アドレスの場合，指定するURLのIPアドレス部分を"["と"]"で囲んでください。
（例：[2001:fecd:ba23:cd1f:dcb1:1010:9234:4088]）

KATS61001-E
データベース機能の初期化に失敗しました。
要因
データベース定義情報の読み込みに失敗しました。
対処
Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS61002-E
データベースへの接続に失敗しました。
要因
データベースへの通信の失敗，同時接続数の超過などが発生したか，またはデータベースが起動していないおそれがあります。
対処
ネットワーク状態を確認し，再実行してください。エラーが繰り返し発生する場合には，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS61003-E
データベースのリソースが不足しています。
要因
データベースでリソース不足が発生しました。
対処
再度実行してください。エラーが繰り返し発生する場合には，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS61004-E
データベースへのアクセス処理がタイムアウトになりました。
要因
データベースへのアクセス処理がタイムアウトになりました。
次のどれかの要因が考えられます。

Tiered Storage Managerに対して，一斉に複数の操作をしました。

Tiered Storage Managerの負荷が高くなるストレージドメインのリフレッシュ中に，ほかの操作をしました。

Tiered Storage Managerサーバが動作している管理サーバの，マシン環境の性能が低くなっています。

ほかのアプリケーションの影響で，Tiered Storage Managerサーバが動作しているコンピュータのCPU負荷，I/O負荷が高くなっています。

Tiered Storage Managerが保証している値（マイグレーショングループ内のボリューム数など）を超えた環境で動作させています。

上記のような場合，Tiered Storage Managerを操作したときの応答時間が長くなります。アクセスが集中し，一時的に処理が滞留してしまうため，このエラーが発生します。
対処
次の対処をして，再度実行してください。

ストレージドメインが複数あり，CLIですべてのストレージドメインをリフレッシュしようとした場合，このメッセージが表示されたときは，リフレッシュ処理が完了していることを確認してから，ストレージドメインを一つずつリフレッシュしてください。

Tiered Storage Managerが保証している値を超えた環境で運用している場合，値を小さくしてください。Tiered Storage Managerが保証している値については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」を参照してください。

Tiered Storage Managerサーバを動作させるために必要な管理サーバのマシン環境については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

エラーが繰り返し発生する場合には，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS61005-E
アクセスが集中しているため，一時的に処理ができません。時間をあけて再度実行してください。
要因
次のどれかの要因が考えられます。

Tiered Storage Managerに対して，一斉に複数の操作をしました。

Tiered Storage Managerの負荷が高くなるストレージドメインのリフレッシュ中に，ほかの操作をしました。

Tiered Storage Managerサーバが動作している管理サーバの，マシン環境の性能が低くなっています。

ほかのアプリケーションの影響で，Tiered Storage Managerサーバが動作しているコンピュータのCPU負荷，I/O負荷が高くなっています。

Tiered Storage Managerが保証している値（マイグレーショングループ内のボリューム数など）を超えた環境で動作させています。

上記のような場合，Tiered Storage Managerを操作したときの応答時間が長くなります。アクセスが集中し，一時的に処理が滞留してしまうため，このエラーが発生します。
対処
次の対処をして，再度実行してください。

ストレージドメインが複数あり，CLIですべてのストレージドメインをリフレッシュしようとした場合，このメッセージが表示されたときは，ストレージドメインを一つずつリフレッシュしてください。

Tiered Storage Managerが保証している値を超えた環境で運用している場合，値を小さくしてください。Tiered Storage Managerが保証している値については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」を参照してください。

Tiered Storage Managerサーバを動作させるために必要な管理サーバのマシン環境については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

エラーが繰り返し発生する場合には，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS61006-E
データベースエラーが発生しました。
要因
データベースでエラーが発生しました。データベースで内部エラーが発生したか，またはデータベースの環境に問題があるおそれがあります。
対処
Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS61007-E
データベースを更新したときにデータベースの不整合を検出しました。
要因
データベースの内容が最新の状態になっていないおそれがあります。
対処
ストレージドメインに対する操作を実行中にエラーが発生した場合は，ストレージドメインをリフレッシュしたあとにストレージドメインの情報を確認してください。また，必要に応じてストレージドメインに対する操作を再実行してください。
ストレージドメイン以外に対する操作を実行中にエラーが発生した場合は，ストレージドメイン以外に対する操作を再実行してください。
エラーが繰り返し発生する場合には，Tiered Storage Manager の保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS61008-E
指定した検索条件が長すぎるため，処理を実行できません。
要因
指定した検索条件が長過ぎるため，データベースの制限によって，処理を実行できません。
対処
指定する検索条件の長さを短くして，再度実行してください。

KATS61011-E
データベーストランザクションのコミットに失敗しました。
要因
データベースでコミット中にエラーが発生しました。
対処
再度実行してください。エラーが繰り返し発生する場合には，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS61012-E
データベーストランザクションのロールバックに失敗しました。
要因
データベースでロールバック中にエラーが発生しました。
対処
再度実行してください。エラーが繰り返し発生する場合には，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS61015-E
データベースに障害が発生しました。
要因
データベースで回復が必要な障害が発生しました。
対処
データベースの回復が必要です。Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS61016-E
データベースの容量が不足しています。
要因
データベースの容量が不足しています。
対処
Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS61017-E
原因を特定できないデータベースエラーが発生しました。
要因
データベースに対して不正な回復処理をされたか，またはデータベースで原因の特定できないデータベースエラーが発生したおそれがあります。
対処
データベースの回復処理を見直してください。問題がない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS61018-E
インデックスの空きページ解放コマンドの実行に失敗しました。ただし，データベースには，アクセスできます。
要因
インデックスの空きページ解放コマンドの実行に失敗しました。
対処
エラーが繰り返し発生する場合には，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS61019-E
データベースのバージョンが不正です。
要因
データベースに対して不正な回復処理をされたおそれがあります。
対処
データベースの回復処理を見直してください。問題がない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS61020-I
Tiered Storage Managerサーバ データベースの更新を開始しました。情報:"＜情報＞"
要因
-
対処
-

KATS61021-I
Tiered Storage Managerサーバ データベースの更新が完了しました。
要因
-
対処
-

KATS61022-E
Tiered Storage Managerサーバ データベースの更新に失敗しました。情報:"＜情報＞"
要因
データベースのバージョンアップに失敗しました。
対処
このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照して，対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS61023-E
Tiered Storage Managerサーバが使用するDBが閉塞しました。閉塞した部位は，共通コンポーネントです。サーバ管理者に連絡してください。
要因
共通コンポーネントのデータベースが閉塞しています。
対処
Tiered Storage Managerの保守情報，Device Managerの保守情報，および共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS61024-E
Tiered Storage Managerサーバが使用するDBが閉塞しました。閉塞した部位は，Device Managerのデータベースです。サーバ管理者に連絡してください。
要因
Device Managerのデータベースが閉塞しています。
対処
Tiered Storage Managerの保守情報，Device Managerの保守情報，および共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS61025-E
Tiered Storage Managerサーバが使用するDBが閉塞しました。閉塞した部位は，Tiered Storage Managerのデータベースです。サーバ管理者に連絡してください。
要因
Tiered Storage Managerのデータベースが閉塞しています。
対処
Tiered Storage Managerの保守情報，Device Managerの保守情報，および共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS61026-E
データベースが閉塞しているか確認するコマンドの実行に失敗しました。リターンコード:"＜エラーコード＞" 内容："＜エラーの内容＞"
要因
データベースの閉塞しているかどうかを確認するコマンドでエラーが発生しました。
対処
リターンコード8の場合
エラー内容を参照し，要因を取り除いたあと，ログイン画面を再読み込みしてください。
リターンコード12の場合
共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS61102-E
データベースの処理中にエラーが発生しました。
要因
データベースの処理中にエラーが発生しました。
対処
再度実行してください。エラーが繰り返し発生する場合には，Tiered Storage Manager の保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS61103-E
Device Managerで処理中にエラーが発生しました。内容："＜エラー情報＞"
要因
マニュアル「Hitachi Command Suite Software メッセージガイド」の該当エラーメッセージの説明を参照してください。
対処
マニュアル「Hitachi Command Suite Software メッセージガイド」の該当エラーメッセージの対処欄を参照してください。
メッセージで対処できない場合は，再度実行してください。
エラーが繰り返し発生する場合には，Tiered Storage ManagerとDevice Managerの保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS61191-E
認証処理中に予期しないエラーが発生しました。
要因
共通コンポーネントへのログイン中に内部エラーが発生しました。
対処
Tiered Storage Manager の保守情報，Device Managerの保守情報，および共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS61192-E
データベースの処理中に予期しないエラーが発生しました。
要因
データベースの処理を実行中に内部エラーが発生しました。
対処
Tiered Storage Manager の保守情報，Device Managerの保守情報，および共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS61193-E
Device Managerサーバで処理中に予期しないエラーが発生しました。
要因
Device Managerサーバで処理を実行中に内部エラーが発生しました。
対処
Tiered Storage Manager の保守情報，Device Managerの保守情報，および共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS61852-I
Tiered Storage Managerサーバ データベースのデータの移行を開始しました。情報:"＜詳細情報＞"
要因
-
対処
-

KATS61853-I
Tiered Storage Managerサーバ データベースのデータの移行が完了しました。
要因
-
対処
-

KATS61854-E
Tiered Storage Managerサーバデータベースのデータの移行に失敗しました。情報:"＜詳細情報＞"
要因
データベースのデータの移行中にエラーが発生しました。
対処
このメッセージの直前に出力しているメッセージを参照し，対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS61855-E
データ移行の情報を出力するファイルの作成中にエラーが発生しました。ファイル名:"＜ファイル名(Tiered Storage Managerのインストールディレクトリ下のlogsディレクトリからの相対パス)＞"
要因
次のどちらかの要因が考えられます。

Tiered Storage Managerのインストールフォルダに対するアクセス権がない。

Tiered Storage Managerのインストールディスクにの空き容量がない。

対処
Tiered Storage Managerのインストールフォルダにアクセス権があるユーザで実行してください。または，現在のユーザーにアクセス権限を与えてください。
Tiered Storage Managerのインストールディスクに十分な空き領域がない場合は，空き領域を確保してください。
それでも解決しない場合は，Tiered Storage Manager，Device Manager，および共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS61901-E
ストレージ階層の検索条件に未サポートの条件が含まれているため，ストレージ階層を移行できません。ストレージドメイン名:"＜データが移行できなかったストレージ階層が属するストレージドメインの名称＞"，ストレージ階層名:＜"データが移行できなかったストレージ階層の名称1", "データが移行できなかったストレージ階層の名称2", … , "データが移行できなかったストレージ階層の名称n"＞，ストレージ階層情報ファイル名:"＜データが移行できなかったストレージ階層の情報を出力したファイルの名称(Tiered Storage Managerのインストールディレクトリ下のlogsディレクトリからの相対パス)＞"
要因
表示されたストレージ階層の検索条件に未サポートの条件が含まれています。
対処
ストレージ階層情報ファイルの内容を確認し，移行できなかったストレージ階層が必要である場合は，未サポートの検索条件を取り除いた検索条件に変更して，ストレージ階層を作成してください。

KATS61902-E
ストレージ階層に対応するストレージシステムが登録されていないため，ストレージ階層を移行できません。ストレージドメイン名:"＜データが移行できなかったストレージ階層が属するストレージドメインの名称＞"，ストレージ階層名:＜"データが移行できなかったストレージ階層の名称1", "データが移行できなかったストレージ階層の名称2", … , "データが移行できなかったストレージ階層の名称n"＞，ストレージ階層情報ファイル名:"＜データが移行できなかったストレージ階層の情報を出力したファイルの名称(Tiered Storage Managerのインストールディレクトリ下のlogsディレクトリからの相対パス)＞"
要因
表示されたストレージ階層に対応するストレージシステムが登録されていません。
対処
ストレージ階層情報ファイルの内容を確認し，移行できなかったストレージ階層が必要である場合は，ストレージシステムを登録したあとに，ストレージ階層を作成してください。

KATS61903-E
ストレージ階層の移行に失敗しました。ストレージドメイン名:"＜データが移行できなかったストレージ階層が属するストレージドメインの名称＞"，ストレージ階層名:＜"データが移行できなかったストレージ階層の名称1", "データが移行できなかったストレージ階層の名称2", … , "データが移行できなかったストレージ階層の名称n"＞，ストレージ階層情報ファイル名:"＜データが移行できなかったストレージ階層の情報を出力したファイルの名称(Tiered Storage Managerのインストールディレクトリ下のlogsディレクトリからの相対パス)＞"
要因
表示されたストレージ階層を移行中にエラーが発生したため，ストレージ階層の情報を移行できませんでした。
対処
ストレージ階層情報ファイルの内容を確認し，移行できなかったストレージ階層が必要である場合は，ストレージ階層を作成してください。

KATS62001-E
Device Manager Serverの認証に失敗しました。
要因
Device Managerが5.9以降の場合
Device Managerへの認証が失敗しました。
Device Managerが5.9未満の場合
次のどちらかの要因が考えられます。

インストール時に指定したユーザーIDまたはパスワードが誤っています。

インストール時に指定したユーザーIDのアカウントがロックされています。

対処
Device Managerが5.9以降の場合
エラーが繰り返し発生する場合には，Tiered Storage ManagerとDevice Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
Device Managerが5.9未満の場合

正しいユーザーIDとパスワードを設定して，再ログインしてください。

共通ユーザー管理機能を使って，ユーザーIDのアカウントをロック解除した後，Tiered Storage Managerサーバを再起動してください。

KATS62002-E
Device Managerとの接続に失敗しました。
要因
次のどれかの要因が考えられます。

devicemanager.propertiesプロパティファイルの設定に誤りがあります。

Device Manager Serverが停止しているか，Device Manager Serverとの通信経路のどこかに異常が発生しています。

プログラムの内部異常が発生しています。

対処
Device Manager Serverが停止している場合は，Device Manager Serverを起動し，そのあとTiered Storage Managerを再起動してください。Device Manager Serverが起動している場合は，Device Managerとの通信経路を見直してください。
devicemanager.propertiesプロパティファイルの設定を見直してください。
それでも異常が解決しない場合は，Tiered Storage ManagerおよびDevice Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS62003-E
Device Manager Server XML APIのバージョン"＜Device Manager XML APIのバージョン番号＞"には対応していません。
要因
稼働中のDevice Manager Serverのバージョンは，サポート対象バージョンではありません。
対処
サポート対象バージョンのDevice Manager Serverに入れ替えてください。Device Managerのサポート対象バージョンは，5.0以降です。

KATS62004-E
Device Managerとの接続がタイムアウトになりました。
要因
次のどれかの要因が考えられます。
通信経路のどこかに異常が発生しているおそれがあります。
hdvm.timeoutファイルに設定されている値が適切ではありません。
トラフィックが集中して，処理に時間がかかっているおそれがあります。以下のような場合，Tiered Storage Managerサーバが動作している管理サーバの負荷が高くなり，処理時間がかかることがあります。

Tiered Storage Managerに対して，一斉に複数の操作をしました。

Tiered Storage Managerの負荷が高くなるストレージドメインのリフレッシュ中に，ほかの操作をしました。

Tiered Storage Managerサーバが動作している管理サーバの，マシン環境の性能が低くなっています。

Device Managerサーバで負荷の高い作業を実施しているか，アクセスが集中しています。

ほかのアプリケーションの影響で，Tiered Storage Managerサーバが動作しているコンピュータのCPU負荷，I/O負荷が高くなっています。

Tiered Storage Managerが保証している値（マイグレーショングループ内のボリューム数など）を超えた環境で動作させています。

対処
次の対処をしてください。
Device Manager Serverとの通信経路を見直してください。
hdvm.timeoutファイルの値をデフォルト値0から変更している場合は，デフォルト値に戻すか，または適切な値に修正してください。
トラフィックが集中して処理時間がかかった場合は，トラフィックの小さい時間に再実行してください。
Tiered Storage Managerサーバが動作している管理サーバの負荷が高い場合は，以下を確認してください。

ストレージドメインが複数あり，CLIですべてのストレージドメインをリフレッシュしようとした場合，このメッセージが表示されたときは，ストレージドメインを一つずつリフレッシュしてください。

Tiered Storage Managerが保証している値を超えた環境で運用している場合，値を小さくしてください。Tiered Storage Managerが保証している値については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」を参照してください。

Tiered Storage Managerサーバを動作させるために必要な管理サーバマシン環境については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

エラーが繰り返し発生する場合には，Tiered Storage ManagerおよびDevice Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS62010-E
Device Managerでエラーを検出しました。 コード："＜エラーコード＞" 内容："＜エラーの内容＞"
要因
「4. KAICで始まるメッセージ」，「5. KAIEで始まるメッセージ」，および「15. Device Managerが出力するアラート」を参照して該当するエラーメッセージの説明を参照してください。
対処
Device Managerのメッセージで対処できない場合は，Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行してください。エラーが繰り返し発生する場合には，Tiered Storage ManagerおよびDevice Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
このメッセージには，Device Managerサーバから受け取ったメッセージテキストがそのままの形で含まれます。この部分の言語種別は，Device Managerサーバが動作しているマシンのロケールによって決まります。したがって，GUI/CLIクライアントの言語種別とサーバ側のロケールを合わせておくことをお勧めします。
特に，クライアント側で日本語/英語を使い分けたい場合は，サーバ側のロケールは英語にしてください。サーバ側のロケールが日本語の場合は，クライアント側の言語種別も日本語にしてください。

KATS62011-E
ストレージサブシステムでエラーを検出しました。 コード："＜エラーコード＞" 内容："＜エラーの内容＞"
要因
「16. ストレージシステムのメッセージ」を参照して，該当するエラーメッセージの説明を参照してください。
対処
「16. ストレージシステムのメッセージ」を参照して，該当するエラーメッセージの対処欄を参照してください。構成変更していた場合は，エラーの発生したストレージサブシステムに対してDevice Managerでリフレッシュを実行してから，Tiered Storage Managerでリフレッシュを実行してください。
なお，顧客問い合わせ窓口に連絡する場合は，Tiered Storage ManagerとDevice Managerの保守情報，およびストレージサブシステム側の障害情報を取得してください。ストレージサブシステム側の障害情報は，できるだけ障害が発生してから時間が経過しないうちに取得してください。
このメッセージには，Device Managerサーバから受け取ったメッセージテキストがそのままの形で含まれます。この部分の言語種別は，Device Managerサーバが動作しているマシンのロケールによって決まります。したがって，GUI/CLIクライアントの言語種別とサーバ側のロケールを合わせておくことをお勧めします。
特に，クライアント側で日本語/英語を使い分けたい場合は，サーバ側のロケールは英語にしてください。サーバ側のロケールが日本語の場合は，クライアント側の言語種別も日本語にしてください。

KATS62012-E
指定されたストレージサブシステムが構成変更中であるため，そのストレージ情報を取得できませんでした。 モデル："＜ディスプレイアレイタイプ＞"，シリアル番号："＜シリアル番号＞"
要因
指定されたストレージサブシステムが構成変更中のため，正しいストレージ情報を取得できませんでした。
対処
該当するサブシステムの構成変更が終わるのを待って，再実行してください。

KATS63000-I
接続先が指定されていないため，Tuning Managerからの情報取得は行いません。
要因
プロパティに接続先を指定していないため，Tuning Managerから情報を取得されません。
対処
Tuning Managerから情報を取得する場合は，プロパティに接続先を指定してください。Tuning Managerから情報を取得しない場合は，対処は不要です。

KATS63010-E
Tuning Managerへの接続に失敗しました。ホスト名:"＜ホスト名＞"，ポート番号:"＜ポート番号＞"
要因
次のどれかの要因が考えられます。
プロパティに指定したサーバがネットワーク上にないおそれがあります。
表示されたサーバのTuning ManagerおよびTuning Serviceが起動していないおそれがあります。
表示されたサーバは，Tuning Managerへのアクセスが集中していたため，処理要求がタイムアウトしたおそれがあります。
トラフィックが集中して，処理に時間がかかっているおそれがあります。以下のような場合，Tiered Storage Managerサーバが動作している管理サーバの負荷が高くなり，処理時間がかかることがあります。

Tiered Storage Managerに対して，一斉に複数の操作をしました。

Tiered Storage Managerの負荷が高くなるストレージドメインのリフレッシュ中に，ほかの操作をしました。

Tiered Storage Managerサーバが動作している管理サーバの，マシン環境の性能が低くなっています。

ほかのアプリケーションの影響で，Tiered Storage Managerサーバが動作しているコンピュータのCPU負荷，I/O負荷が高くなっています。

Tiered Storage Managerが保証している値（マイグレーショングループ内のボリューム数など）を超えた環境で動作させています。

表示したサーバのTuning Managerが前提バージョンでない可能性があります。

対処
次の対処をしてください。
プロパティの指定値を確認してください。
表示されたサーバのTuning ManagerおよびTuning Serviceが起動しているかを確認してください。
表示されたサーバのTuning Managerへのアクセス状態を確認してから，再実行してください。
Tiered Storage Managerサーバが動作している管理サーバの負荷が高い場合は，以下を確認してください。

ストレージドメインが複数あり，CLIですべてのストレージドメインをリフレッシュしようとした場合，このメッセージが表示されたときは，ストレージドメインを一つずつリフレッシュしてください。

Tiered Storage Managerが保証している値を超えた環境で運用している場合，値を小さくしてください。Tiered Storage Managerが保証している値については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」を参照してください。

Tiered Storage Managerサーバを動作させるために必要な管理サーバのマシン環境については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

Tuning Managerのバージョンを確認してください。必要であれば，前提とするバージョンに変更してください。

KATS63030-E
Tuning Managerから情報を取得中に，Tuning Managerでエラーが発生しました。ホスト名:"＜ホスト名＞"，ポート番号:"＜ポート番号＞"，エージェント:"＜エージェント＞"，処理種別:"＜処理種別＞"
要因
次のどれかの要因が考えられます。
Tuning Managerのエージェントが起動していないおそれがあります。
表示されたTuning Managerエージェントへのアクセスが集中していたため，処理要求がタイムアウトしたおそれがあります。
Tuning Managerのエージェントのバージョンが古いおそれがあります。
Tuning Managerから情報を取得するときに，Tuning ManagerまたはTuning Serviceでクリティカルなエラーが発生しているおそれがあります。
トラフィックが集中して，処理に時間がかかっているおそれがあります。以下のような場合，Tiered Storage Managerサーバが動作している管理サーバの負荷が高くなり，処理時間がかかることがあります。

Tiered Storage Managerに対して，一斉に複数の操作をしました。

Tiered Storage Managerの負荷が高くなるストレージドメインのリフレッシュ中に，ほかの操作をしました。

Tiered Storage Managerサーバが動作している管理サーバの，マシン環境の性能が低くなっています。

ほかのアプリケーションの影響で，Tiered Storage Managerサーバが動作しているコンピュータのCPU負荷，I/O負荷が高くなっています。

Tiered Storage Managerが保証している値（マイグレーショングループ内のボリューム数など）を超えた環境で動作させています。

対処
次の対処をしてください。
Tuning Managerのエージェントが起動しているかを確認してください。
表示されたTuning Managerエージェントへのアクセス状態を確認してから，再実行してください。
表示されたTuning Managerのエージェントのバージョンを確認してください。
Tiered Storage Managerサーバが動作している管理サーバの負荷が高い場合は，以下を確認してください。

ストレージドメインが複数あり，CLIですべてのストレージドメインをリフレッシュしようとした場合，このメッセージが表示されたときは，ストレージドメインを一つずつリフレッシュしてください。

Tiered Storage Managerが保証している値を超えた環境で運用している場合，値を小さくしてください。Tiered Storage Managerが保証している値については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド」を参照してください。

Tiered Storage Managerサーバを動作させるために必要な管理サーバのマシン環境については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

エラーが繰り返し発生する場合には，Tiered Storage Manager，共通コンポーネント，および接続先のTuning Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS63040-E
Tuning Managerから取得した情報の読み込みに失敗しました。情報:"＜情報＞"
要因
Tuning Managerから取得した情報の読み込み中に入出力エラーが発生しました。
対処
メッセージに表示された情報を参照して対処してください。その後，操作を再実行してください。

KATS63090-E
Tuning Managerが本バージョンのTiered Storage Managerに対応していないため，接続できません。ホスト名:"＜ホスト名＞"，ポート番号:"＜ポート番号＞"
要因
表示したサーバのTuningManagerは，現在のバージョンのTiered Storage Managerと接続できないバージョンです。
対処
メッセージに表示された，接続先のサーバのTuning Managerのバージョンを確認してください。必要であれば，Tiered Storage Managerを，接続先のサーバのTuning Managerと接続できるバージョンに変更してください。なお，Tuning ManagerのLinux版は未サポートのため，接続できません。

KATS63101-E
プロパティファイルがありません。プロパティファイル名:"＜プロパティファイル名＞"
要因
プロパティファイルがありません。または，プロパティファイルへのアクセス権がありません。
対処
Tiered Storage Managerインストールディレクトリ下のconfディレクトリに，表示されたプロパティファイルがあることを確認してください。または，表示されたプロパティファイルへのアクセス権があることを確認してください。

KATS63102-E
無効なプロパティキーです。プロパティファイルの読み込みを中止します。プロパティファイル名:"＜プロパティファイル名＞"，プロパティキー:"＜プロパティキー＞"
要因
指定されたプロパティキーは無効です。
対処
プロパティキーを正しく指定してください。

KATS63103-E
プロパティの値が不正です。プロパティファイルの読み込みを中止します。プロパティファイル名:"＜プロパティファイル名＞"，プロパティキー:"＜プロパティキー＞"
要因
指定されたプロパティの値が不正です。
対処
プロパティキーの値を正しく指定してください。

KATS63104-E
必要なプロパティキーが指定されていません。プロパティファイル名:"＜プロパティファイル名＞"，プロパティキー:"＜プロパティキー＞"
要因
必要なプロパティキーを指定していません。
対処
メッセージに表示されたプロパティキーを指定してください。または，表示されたプロパティキーに関連するプロパティキーに指定している値を見直してください。

KATS63105-E
Tuning Managerサーバの情報の指定が重複しています。プロパティファイル名:"＜プロパティファイル名＞"
要因
Tuning Managerサーバの情報（ホスト名またはIPアドレス）の指定が重複しています。
対処
表示されたプロパティファイルの内容を確認して，重複しているホスト名，またはIPアドレスを指定しているTuning Managerサーバの情報を修正してください。

KATS63110-E
ほかのストレージドメインのリフレッシュ処理によって更新中のため，Tiered Storage Managerで管理している，Tuning Managerのエージェントとストレージサブシステムの対応表にアクセスできません。
要因
Tiered Storage Managerのリポジトリーで管理しているTuning Managerのエージェントとストレージサブシステムの対応表が，ほかのストレージドメインのリフレッシュ処理によって更新中のため，アクセスできません。
対処
ほかのストレージドメインがリフレッシュ中の場合は，しばらく時間を置いてから再実行してください。ほかのストレージドメインがリフレッシュ中でない場合は，サーバを再起動してから再実行してください。

KATS63201-E
HP-PA CLIを実行できる環境ではありません。HP-PA CLIが正しくインストールされているか，または正しく環境設定されているか確認してください。実行したHP-PA CLI:"＜実行したHP-PA CLI＞"
要因
HP-PA CLIを実行する環境が整っていないため，HP-PA CLIが実行できません。
対処
HP-PA CLIが正しくインストールされているか，CLIディレクトリのパスが設定されているか，またはプロパティの値が正しいかなど，正しく環境設定されているか確認してください。

KATS63202-E
HP-PA CLIでエラーが発生しました。以下のHP-PA CLIの示す原因を取り除いてから再度，Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行してください。HP-PA CLIの示す原因:"＜HP-PA CLIの示す原因＞"
要因
HP-PA CLIでエラーが発生しました。
対処
HP-PA CLIの環境が正しいかを確認し，メッセージに表示しているHP-PA CLIの示す原因を取り除いてから再度，Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行してください。

KATS63203-E
HP-PA CLIの応答の最大待ち時間を超えました。HP-PAサーバの状態を確認し，HP-PAサーバの負荷の少ない状態で再度Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行してください。
要因
HP-PA CLIの応答の最大待ち時間を超えました。
対処
HP-PAサーバの状態を確認し，HP-PAサーバの負荷の少ない状態で再度Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行してください。

KATS63204-E
HP-PA CLIの結果が不正です。
要因
HP-PA CLIの結果が不正です。
対処
HP-PA CLIの環境が正しいかを確認し，再度，Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行してください。また同様な結果となる場合はTiered Storage Managerと共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS63205-E
HP-PA CLIのバージョンが適用バージョンではありません。CLIを適用のバージョンにバージョンアップした後，再度，Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行してください。
要因
HP-PA CLIのバージョンが適用バージョンではありません。
対処
HP-PA CLIを適用バージョンにバージョンアップ後，Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行してください。

KATS63206-W
HP-PAサーバとTiered Storage Managerサーバの構成情報が一致していません。HP-PAサーバ及びHTSMの構成情報を最新にしてください。Tiered Storage Managerはリフレッシュすることで構成情報が最新となります。不一致項目:"＜ストレージサブシステムまたはアレイグループ＞"，Tiered Storage Managerが情報を取得しようとしたサブシステムのDKC番号:"＜DKC番号＞"，アレイグループ番号:"＜アレイグループ番号＞"
要因
メッセージに表示されたTiered Storage Managerサーバの構成情報であるサブシステムまたはサブシステムのアレイグループが，HP-PAサーバでは認識できません。
対処
HP-PAサーバおよびTiered Storage Managerの構成情報を最新にしてください。Tiered Storage Managerはリフレッシュすることで構成情報が最新となります。

KATS63207-E
HP-PA CLIのプロセスが他の処理により，キャンセルされました。
要因
ほかの処理により，プロセスがキャンセルされました。
対処
状況を確認後，再度Tiered Storage Managerのリフレッシュを実行してください。

KATS63910-E
Tuning Managerへのリクエストメッセージの作成で予期しないエラーが発生しました。
要因
Tiered Storage Managerで内部エラーが発生しているおそれがあります。
対処
Tiered Storage Managerおよび共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS63920-E
Tuning Managerへの接続で予期しないエラーが発生しました。
要因
Tiered Storage Managerで内部エラーが発生しているおそれがあります。
対処
Tiered Storage Managerおよび共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS63930-E
Tuning Managerから取得した情報の読み込みで予期しないエラーが発生しました。ホスト名:"＜ホスト名＞"，ポート番号:"＜ポート番号＞"
要因
Tuning Managerから取得した情報に不正な情報が含まれているおそれがあります。
対処
Tiered Storage Manager，共通コンポーネント，および接続先のTuning Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS63931-E
Tuning Managerからの情報の取得中に予期しないエラーが発生しました。ホスト名:"＜接続したサーバのホスト名＞"，ポート番号:"＜接続したサーバのポート番号＞"
要因
Tuning Managerから不正情報が返却された可能性があります。
対処
Tiered Storage Managerと共通コンポーネントの保守情報，および，接続先のTuning Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS63940-E
HP-PA CLIの発行処理で予期しないエラーが発生しました。 (information:"＜information＞")
要因
Tiered Storage Managerで内部エラーが発生しているおそれがあります。
対処
Tiered Storage Managerと共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS68001-E
ログ出力時に種別 "＜エラー種別コード＞" のエラーが発生しました。 ログ種別:"＜ログ種別＞"
要因
ログファイルへの書き込みが失敗しました。
種別"＜エラー種別コード＞"に入る内容とその意味は，次のとおりです。

I/O：ログファイルへの入出力処理に失敗しました。

1：イベントログの出力に失敗しました。

2：PP固有トレースログの出力に失敗しました。

3：統合トレースログの出力に失敗しました。

4：内部パラメーターがnullです。

5：内部パラメーターが不正です。

6：複数のログの出力に失敗しました。

ログ種別"＜ログ種別＞"に入る文字とその意味は，次のとおりです。

Server Message Log：Tiered Storage Managerサーバメッセージログ

Server Trace Log：Tiered Storage Managerサーバトレースログ

GUI Message Log：Tiered Storage Manager GUIメッセージログ

GUI Trace Log：Tiered Storage Manager GUIトレースログ

対処
Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS68002-E
ログの初期化時に種別 "＜エラー種別コード＞" のエラーが発生しました。 ログ種別:"＜ログ種別＞"
要因
ログの初期化処理時に，ログファイルの生成またはログファイルへの書き込みが失敗しました。
種別"エラー種別コード"に入る内容とその意味は，次のとおりです。

I/O：ファイルへの入出力処理に失敗しました。

1：内部パラメーターがnullです。

2：内部パラメーターが不正です。

3：バージョンファイルへのアクセスに失敗しました。

4：そのほかの理由で初期設定が中断されました。

ログ種別"＜ログ種別＞"に入る文字とその意味は，次のとおりです。

Server Message Log：Tiered Storage Managerサーバメッセージログ

Server Trace Log：Tiered Storage Managerサーバトレースログ

GUI Message Log：Tiered Storage Manager GUIメッセージログ

GUI Trace Log：Tiered Storage Manager GUIトレースログ

対処
Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS68003-E
ログ出力先ディレクトリ"＜ログ出力先ディレクトリ名＞"の生成が許可されませんでした。
要因
ディレクトリを生成する権限がありません。または，ログ出力先ディスクに十分な空き領域がありません。
対処
ディレクトリ生成の権限があるユーザーで実行してください。または，現在のユーザーにディレクトリ生成の権限を与えてから起動してください。
ログ出力先ディスクに十分な空き領域がない場合は，空き領域を確保するか，ログ出力先の設定を十分な空き領域のあるディスクへ変更してから再度実行してください。

KATS68004-E
"＜ログ種別＞"のログ出力閾値変更時に，内部エラーが発生しました。 内部エラーコード:"＜内部エラーコード＞"
要因
ログ出力閾値変更処理時に内部エラーが発生しました。
"＜ログ種別＞"に入る文字とその意味は，次のとおりです。

Server Message Log：Tiered Storage Managerサーバメッセージログ

Server Trace Log：Tiered Storage Managerサーバトレースログ

GUI Message Log：Tiered Storage Manager GUIメッセージログ

GUI Trace Log：Tiered Storage Manager GUIトレースログ

対処
Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS68005-E
ログ出力閾値を変更する権限がありません。"Admin"権限が必要です。
要因
現在ログインしているユーザーはTiered Storage ManagerのAdmin権限がありません。
対処
Tiered Storage ManagerのAdmin権限のあるユーザーで実行してください。

KATS68006-E
Event/syslogへの出力時にエラーが発生しました。
要因
Event/syslogへの書き込みに失敗しました。
対処
Eventログのアプリケーションログが満杯の場合は，アプリケーションログを拡張するか上書きができる状態にしてください。アプリケーションログが書き込める状態の場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS68007-E
ログ出力時にエラーが発生しました。 ログ種別:"＜ログ種別＞"， メッセージID:"＜出力に失敗したメッセージID＞"
要因
ログファイルへの書き込みに失敗しました。
ログ種別"＜ログ種別＞"に入る文字とその意味は，次のとおりです。

Server Message Log：Tiered Storage Managerサーバメッセージログ

Server Trace Log：Tiered Storage Managerサーバトレースログ

GUI Message Log：Tiered Storage Manager GUIメッセージログ

GUI Trace Log：Tiered Storage Manager GUIトレースログ

対処
Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS68008-E
ログ出力閾値変更に失敗しました。
要因
ログ出力閾値の変更時にエラーが発生しました。
対処
このメッセージの直前に出力されている，同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前に同一のスレッドIDのメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS68009-E
ログ出力閾値取得に失敗しました。
要因
ログ出力閾値の取得時にエラーが発生しました。
対処
このメッセージの直前に出力されている，同一のスレッドIDのメッセージに従って対処してください。直前に同一のスレッドIDのメッセージが出力されていない場合は，再度実行してください。それでも解決しない場合は，Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS68010-I
ログ出力閾値が変更されました。 メッセージログ出力閾値:"＜メッセージログ出力閾値＞"，トレースログ出力閾値:"＜トレースログ出力閾値＞"
要因
-
対処
-

KATS68020-E
認証に失敗したか，または権限がないためログインできません。
要因
次のどちらかの要因が考えられます。

ユーザーIDまたはパスワードに誤りがあります。

Tiered Storage Managerに対するログイン権限がありません。

このエラーの直後にKATS68045-Eが出力されている場合は，Device Managerサーバとの接続用に設定されているユーザーIDに問題があります。KATS68045-Eの要因・対処欄を参照してください。
対処
Tiered Storage Managerへのログイン権限のある，正しいユーザーIDとパスワードを入力してください。このエラーの直後にKATS68045-Eが出力されている場合は，KATS68045-Eの要因・対処欄を参照してください。

KATS68021-E
ログインに失敗しました。 再ログインしてください。
要因
認証情報が有効ではありません。
対処
再ログインしてください。

KATS68022-E
認証処理中に内部エラーが発生しました。
要因
Tiered Storage Managerまたは共通コンポーネント内で障害が発生しているおそれがあります。次のどれかの要因が考えられます。

共通コンポーネントにTiered Storage ManagerまたはDevice Managerが登録されていません。

共通コンポーネントで障害が発生しています。

共通コンポーネントのリポジトリーが停止しています。

対処
Tiered Storage Managerおよび共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS68023-E
Tiered Storage Managerにログインする権限がありません。
要因
Tiered Storage Managerにログインする権限がありません。
対処
次のどちらかの対策をしてください。

Tiered Storage Managerに対するアクセス権限のあるユーザーIDでログインしてください。

共通ユーザー管理を使って，ログインするユーザーIDにTiered Storage Managerの権限を与えてください。

KATS68024-E
認証処理中にエラーが発生しました。
要因
共通コンポーネントへのログイン中にエラーが発生しました。共通コンポーネントが起動していないか，または通信経路に異常が発生しているおそれがあります。
外部認証サーバ連携機能を使用している場合は，外部認証サーバとの通信に失敗しているおそれがあります。
対処
外部認証サーバ連携機能を使用している場合は，次の手順で対処してください。
外部認証サーバがLDAPの場合

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

StartTLSで通信するときは，SSLの設定を確認してください。

問題が解決しないときは，Tiered Storage Managerおよび共通コンポーネントの保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

外部認証サーバがRADIUSの場合

exauth.propertiesに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsradiussecretコマンドでexauth.propertiesのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

問題が解決しないときは，Tiered Storage Managerおよび共通コンポーネントの保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

外部認証サーバ連携機能を使用していない場合は，共通コンポーネントの起動を確認してから，再度実行してください。再度実行してもエラーが発生する場合は，Tiered Storage Managerおよび共通コンポーネントの保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS68025-E
Device Managerサーバとの接続用に設定されているユーザーIDに，Device Managerに対する"Modify"権限が与えられていません。
要因
次のどれかの要因が考えられます。

インストール時またはユーザー情報変更コマンド（htsmmodhdvmuser）で設定したDevice Managerサーバ接続用のユーザーIDに対して，Device ManagerのModify権限が与えられていません。

インストール時またはユーザー情報変更コマンド（htsmmodhdvmuser）で設定したユーザーIDに誤りがありました。

インストール時またはユーザー情報変更コマンド（htsmmodhdvmuser）で設定したユーザーIDに，共通ユーザー管理でパーミッションを設定していないか，またはユーザーIDが変更されたおそれがあります。

対処
インストール時またはユーザー情報変更コマンド（htsmmodhdvmuser）で設定したユーザーIDが正しいかどうか見直してください。
その後，ユーザー情報変更コマンドを使って，Device ManagerのModify権限を持つ正しいユーザーIDとパスワードを設定し直すか，または共通ユーザー管理機能を使って，該当するユーザーにDevice ManagerのModify権限を与えてください。

KATS68026-E
Device Managerサーバとの接続用に設定されているユーザーIDに，Device Managerの"All Resources"リソースグループが割り当てられていません。
要因
インストール時またはユーザー情報変更コマンド（htsmmodhdvmuser）で設定した"Device Managerサーバ接続用のユーザーID"に対して，Device Managerの"All Resources"リソースグループが割り当てられていません。
次のどちらかの要因が考えられます。

インストール時またはユーザー情報変更コマンド（htsmmodhdvmuser）で設定したユーザーIDに誤りがあります。

該当するユーザーに対して，Device Managerの"All Resources"リソースグループが割り当てられていないか，またはリソースグループが変更されました。

対処
次の対処をしたあと，Tiered Storage Managerサーバを再起動してください。

インストール時またはユーザー情報変更コマンド（htsmmodhdvmuser）で設定したユーザーIDが正しいかどうか見直してください。ユーザーIDが正しくない場合は，ユーザー情報変更コマンドを使って，Device ManagerのModify権限を持ち，かつ"All Resources"リソースグループに割り当てられている正しいユーザーIDとパスワードを設定してください。

該当するユーザーに対してDevice ManagerのModify権限が与えられていない場合は，共通ユーザー管理機能を使って，Device ManagerのModify権限を与えてください。

該当するユーザーに対してDevice Managerの"All Resources"リソースグループが割り当てられていない場合は，Device Managerのリソースグループ割り当て機能を使って，"All Resources"リソースグループを割り当ててください。

KATS68040-E
Device Managerのユーザー情報を取得できません。
要因
Device Managerが5.9以降の場合
Device Managerとの接続に失敗しました。
Device Managerが5.9未満の場合
Tiered Storage ManagerにDevice Managerのユーザーが登録されていないおそれがあります。
対処
Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS68042-E
共通コンポーネントの接続先の設定に失敗しました。
要因
server.base.ipaddressファイルおよびserver.base.portファイルの設定値に誤りがあるおそれがあります。
対処
server.base.ipaddressファイルおよびserver.base.portファイルの指定値を見直してください。指定値に問題がない場合は，Tiered Storage Managerおよび共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS68043-E
共通コンポーネントのインストール先設定に失敗しました。
要因
Tiered Storage Managerの起動時に，内部エラーが発生しました。
対処
Tiered Storage Managerおよび共通コンポーネントの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

KATS68044-E
プロパティ"＜プロパティ名＞"に設定されている値が不正です。
要因
プロパティの設定値に誤りがあります。
対処
プロパティに正しい値を指定してください。

KATS68045-E
Device Managerサーバとの接続用に設定されているユーザーIDまたはパスワードが正しくありません。
要因
Device Managerが5.9以降の場合
Device Managerとの接続に失敗しました。
Device Managerが5.9未満の場合
次のどれかの要因が考えられます。

共通ユーザー管理に登録されていないユーザーIDです。

共通ユーザー管理に登録されているパスワードと異なります。

ユーザーIDのアカウントがロック状態です。

Device Managerのログイン権限がないユーザーIDです。

インストール時またはユーザー情報変更コマンドで設定した値が誤っていたか，または共通ユーザー管理で該当するユーザーが削除されたか，もしくはパスワードや権限が変更されたおそれがあります。
対処
Device Managerが5.9以降の場合
Tiered Storage Managerの保守情報を取得して，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
Device Managerが5.9未満の場合
インストール時またはユーザー情報変更コマンド（htsmmodhdvmuser）で設定したユーザーIDおよびパスワードが，要因のどれかに当てはまらないか見直してください。見直し後，ユーザー情報変更コマンドを使って，正しいユーザーIDとパスワードを設定し直してください。または共通ユーザー管理を使って，ユーザーの設定を変更してください。

KATS68046-E
URLの先頭または末尾に空白文字が指定されました。 不正なURL:"＜不正なURL＞"
要因
URLの先頭および末尾に空白文字は指定できません。
対処
先頭および末尾に空白文字を含まないURLを入力してください。

KATS68047-E
入力されたURLのアドレスの文字の長さが不正です。 不正なURL:"＜不正なURL＞"，入力された文字の長さ(UTF8-換算でのバイト数):"＜入力された文字の長さ＞"，指定可能な文字の長さ(UTF-8換算でのバイト数):1から"＜指定可能な文字の長さ＞"
要因
入力したURLのアドレス部分の文字数が制限文字数を超えているか，または入力されていません。
対処
1文字以上制限文字数以下でアドレスを入力してください。
なお，ASCII文字1文字はUTF-8換算で1バイトとなり，そのほかの文字の1文字はUTF-8換算で1～3バイトとなります（例：漢字，半角かたかなは3バイト）。

KATS68048-E
URLに使用禁止文字("＜使用禁止文字＞")が含まれています。
要因
URLに使用禁止文字が含まれています。
対処
URLを正しく入力してください。

KATS68049-E
URLのプロトコルが不正です。
要因
URLのプロトコル部分の指定に誤りがあります。
対処
"mailto:"など，プロトコルを正しく指定してください。

KATS68050-W
メール送信機能で使用するプロパティが設定されていないか，または不正です。プロパティキー:"＜プロパティキー＞"
要因
イベント通知機能で使用するプロパティを設定していないか，またはプロパティに誤りがあります。
対処
イベント通知機能を使用する場合は，プロパティ:"＜プロパティ＞"に正しい値を設定して，Tiered Storage Managerサーバを再起動してください。

KATS68051-W
SMTPサーバに接続するための認証用情報が設定されていません。
要因
SMTPサーバに接続するための認証用情報を設定していません。
対処
イベント通知機能を使用する場合は，SMTP認証ユーザー情報変更コマンド（htsmmodmailuser）を使用して，次の手順でSMTP認証ユーザー情報（ユーザーIDおよびパスワード）を設定してください。

Tiered Storage Managerサーバを停止する。

SMTP認証ユーザー情報変更コマンドを使用して，SMTP認証ユーザー情報を設定する。

Tiered Storage Managerサーバを再起動する。

KATS68052-E
SMTPサーバ情報が設定されていないか，または不正なため，メールを送信できません。
要因
SMTPサーバ情報を設定していないか，または不正です。Tiered Storage Managerサーバ起動時に，KATS68050-WまたはKATS68051-Wのエラーメッセージが出力されています。
対処
KATS68050-WまたはKATS68051-Wの対処欄を参照して，対処してください。

KATS68053-E
メール送信で指定されたアドレスの形式が不正です。種別:"＜種別＞"，アドレス:"＜通知先メールアドレス＞"
要因
メール送信用に指定した次のアドレスの形式が不正です。

送信先アドレス

server.mail.fromプロパティに設定されているアドレス

server.mail.errorsToプロパティに設定されているアドレス

対処
アドレスの形式を正しく指定してください。プロパティを変更した場合は，Tiered Storage Managerサーバを再起動してください。

KATS68054-E
認証に失敗したため，SMTPサーバに接続できませんでした。
要因
SMTPサーバの認証に失敗しました。
対処
次の対処をしてください。

SMTP認証情報設定コマンド（htsmmodmailuser）を使用して，次の手順でSMTP認証できるユーザーIDおよびパスワードを再設定してください。

Tiered Storage Managerサーバを停止する。

SMTP認証情報設定コマンドを使用して，SMTP認証できるユーザーIDおよびパスワードを再設定する。

Tiered Storage Managerサーバを再起動する。

SMTPサーバ側の設定で，該当するユーザーを認証できるようにしてください。

KATS68055-E
宛先不正のため，メール送信に失敗しました。宛先:"＜宛先＞"
要因
メール送信先アドレスに誤りがあります。
対処
メールの送信先アドレスを正しく指定してください。

KATS68056-E
メール送信処理でエラーが発生しました。メール送信に関する設定を見直してください。
要因
メール送信時にエラーが発生しました。メール送信に関する設定に誤りがあります。
対処
メール送信に関する設定を正しく設定してください。

メール送信用のプロパティの設定値（SMTPサーバのホスト名，IPアドレスおよびポート番号）が正しいか。

指定したSMTPサーバが起動しているか。

SMTPサーバの環境設定が正しいか。

回線が正しく接続されているか。

SMTPサーバのディスク容量に空きがあるか。

メール送信用のプロパティを変更した場合は，Tiered Storage Managerを再起動してください。

9.7 KATS90000～KATS99999

Tiered Storage Managerサーバに関するメッセージ（KATS90000～KATS99999）を次の表に示します。

表9-7 KATS90000～KATS99999：Tiered Storage Managerサーバのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KATS90000-I
The operation requested by the client has completed.
監査ログが複数行にわたる場合，ログの先頭行であることを示します。
Tiered Storage Managerが管理する資源へのアクセスに成功し，Configuration Access種別の監査事象が発生しました。

KATS90001-W
The operation requested by the client has failed.
監査ログが複数行にわたる場合，ログの先頭行であることを示します。
Tiered Storage Managerが管理する資源へのアクセスに失敗し，Configuration Access種別の監査事象が発生しました。

KATS90010-W
The user does not have permission for the operation.
Tiered Storage Managerが管理する資源へのアクセスに失敗し，Access Control種別の監査事象が発生しました。

KATS90020-I
（KATS90000-Iメッセージの継続行が出力されます。）
監査ログが複数行にわたる場合，ログの継続行であることを示します。
Tiered Storage Managerが管理する資源へのアクセスに成功し，Configuration Access種別の監査事象が発生しました。

KATS90021-W
（KATS90001-Wメッセージの継続行が出力されます。）
監査ログが複数行にわたる場合，ログの継続行であることを示します。
Tiered Storage Managerが管理する資源へのアクセスに失敗し，Configuration Access種別の監査事象が発生しました。

KATS90030-I
（KATS90000-Iメッセージの最終行が出力されます。）
監査ログが複数行にわたる場合，ログの最終行であることを示します。
Tiered Storage Managerが管理する資源へのアクセスに成功し，Configuration Access種別の監査事象が発生しました。

KATS90031-W
（KATS90001-Wメッセージの最終行が出力されます。）
監査ログが複数行にわたる場合，ログの最終行であることを示します。
Tiered Storage Managerが管理する資源へのアクセスに失敗し，Configuration Access種別の監査事象が発生しました。

10. KAVNで始まるメッセージ

この章では，Replication Managerに関するメッセージについて説明します。

この章の構成

10.1 KAVN00000～KAVN09999

10.2 KAVN10000～KAVN19999

10.1 KAVN00000～KAVN09999

Replication Managerに関するメッセージ（KAVN00000～KAVN09999）を次の表に示します。

表10-1 KAVN00000～KAVN09999：Replication Managerのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KAVN00001-I
Replication Managerサーバを起動しました。
要因
Replication Managerサーバの起動に成功しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00002-I
Replication Managerサーバを停止しました。
要因
Replication Managerサーバの停止に成功しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00003-E
Replication Managerサーバ起動中にエラーが発生しました。Replication Managerサーバを起動できません。
要因
Replication Managerサーバの起動中にエラーが発生しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。その後，Replication Managerサーバを再起動してください。
それでも発生する場合，または詳細メッセージが出力されていない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN00004-E
Replication Managerサーバ停止中にエラーが発生しました。
要因
Replication Managerサーバの停止中にエラーが発生しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処して，エラーの要因を取り除いてください。
それでも発生する場合，または詳細メッセージが出力されていない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN00005-W
Replication Managerサーバ起動中にエラーが発生しました。
Replication Managerサーバの起動中にエラーが発生したため，一部機能の制限付きでReplication Managerを起動しました。
要因
Replication Managerサーバの起動中に一部の情報取得元で構成情報の定期更新，コピーペアの監視を開始できませんでした。Replication Managerサーバは起動しましたが，一部の機能に制限があります。
対処
Replication Managerのイベントログに出力されたエラーメッセージに従って対処して，エラーの要因を取り除いてください。
それでも発生する場合，またはエラーメッセージがReplication Managerのイベントログに出力されていない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN00006-I
メンテナンスモードへ移行しました。
要因
メンテナンスモードへ移行しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00007-I
メンテナンスモードを解除しました。
要因
メンテナンスモードを解除しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00008-W
メンテナンスモードを解除中にエラーが発生しました。
メンテナンスモード解除中にエラーが発生したため，一部機能の制限付きでメンテナンスモードを解除しました。
要因
メンテナンスモード解除中に一部の情報取得元で構成情報の定期更新，コピーペアの監視を開始できませんでした。メンテナンスモードは解除しましたが，一部の機能に制限があります。
対処
Replication Managerのイベントログに出力されたエラーメッセージに従って対処して，エラーの要因を取り除いてください。
それでも発生する場合，またはエラーメッセージがReplication Managerのイベントログに出力されていない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN00009-E
情報取得元の定期更新の設定に失敗しました。(情報取得元: ＜情報取得元名＞)
エラーメッセージ中に表示された情報取得元に対して，定期更新機能を利用できません。
要因
情報取得元の定期更新をReplication Managerに設定する際にエラーが発生しました。Replication Managerサーバは，一部の機能が制限された状態となっています。
対処
Replication Managerのイベントログに出力されたエラーメッセージに従って対処して，エラーの要因を取り除いてください。その後，Replication Managerを再起動してください。
それでも問題が解決されない場合は，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN00010-W
情報取得元のSNMPトラップ受信の設定に失敗しました。(情報取得元: ＜情報取得元名＞)
エラーメッセージ中に表示された情報取得元に対して，SNMPトラップ受信機能を利用できません。
要因
情報取得元のSNMPトラップ受信をReplication Managerに設定する際にエラーが発生しました。Replication Managerサーバは，一部の機能が制限された状態となっています。
対処
Replication Managerのイベントログに出力されたエラーメッセージに従って対処して，エラーの要因を取り除いてください。その後，Replication Managerを再起動してください。
それでも問題が解決されない場合は，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN00020-I
データベースを更新しました。
要因
データベースを更新しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00030-I
サイドファイル使用率(Open)履歴を削除しました。
要因
サイドファイル使用率(Open)履歴を削除しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00031-I
サイドファイル使用率(Mainframe)履歴を削除しました。
要因
サイドファイル使用率(Mainframe)履歴を削除しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00032-I
ジャーナル使用率(Open)履歴を削除しました。
要因
ジャーナル使用率(Open)履歴を削除しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00033-I
ジャーナル使用率(Mainframe)履歴を削除しました。
要因
ジャーナル使用率(Mainframe)履歴を削除しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00034-W
サイドファイル使用率(Open)履歴の削除に失敗しました。
要因
サイドファイル使用率(Open)履歴の削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00035-W
サイドファイル使用率(Mainframe)履歴の削除に失敗しました。
要因
サイドファイル使用率(Mainframe)履歴の削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00036-W
ジャーナル使用率(Open)履歴の削除に失敗しました。
要因
ジャーナル使用率(Open)履歴の削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00037-W
ジャーナル使用率(Mainframe)履歴の削除に失敗しました。
要因
ジャーナル使用率(Mainframe)履歴の削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00050-I
ワークフローを削除しました。(ワークフロー名: ＜ワークフロー名＞)
要因
ワークフローを削除しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00051-W
ワークフローの削除に失敗しました。(ワークフロー名: ＜ワークフロー名＞)
要因
ワークフローの削除に失敗しました。
対処
Replication Managerのイベントログに出力されたエラーメッセージに従って対処して，エラーの要因を取り除いてください。その後，手動でワークフローを削除してください。

KAVN00052-I
タスク(ペア作成)を開始しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
ペア作成を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00053-I
タスク(ペア作成)が完了しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
ペア作成が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00054-W
タスク(ペア作成)がタイムアウトしました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
コマンドの実行は成功しましたが，完了確認処理でタイムアウトが発生しました。
対処
ペア作成が完了しているかどうかはReplication Managerが表示する構成情報を参照して確認してください。

KAVN00055-W
構成定義ファイルの変更に失敗しました。(ペア管理サーバ名: ＜ペア管理サーバ名＞，インスタンス番号: ＜インスタンス番号＞)
要因
構成定義ファイルの変更に失敗しました。
対処
Replication Managerのイベントログに出力されたエラーメッセージに従って対処して，エラーの要因を取り除いてください。その後，手動で構成定義ファイルを変更してください。

KAVN00056-W
構成定義ファイルの削除に失敗しました。(ペア管理サーバ名: ＜ペア管理サーバ名＞，インスタンス番号: ＜インスタンス番号＞)
要因
構成定義ファイルの削除に失敗しました。
対処
Replication Managerのイベントログに出力されたエラーメッセージに従って対処して，エラーの要因を取り除いてください。その後，手動で構成定義ファイルを削除してください。

KAVN00057-I
タスク(ペア操作)を開始しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
ペア操作を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00058-I
タスク(ペア操作)が完了しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
ペア操作が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00059-W
タスク(ペア操作)がタイムアウトしました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
コマンドの実行は成功しましたが，完了確認処理でタイムアウトが発生しました。
対処
対象のペア操作が完了しているかどうかはReplication Managerが表示する構成情報を参照して確認してください。

KAVN00060-E
タスクの実行に失敗しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
タスクの実行に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。
詳細メッセージが出力されていない場合は，タスク一覧でメッセージに表示されているタスクIDのタスクを選択して，出力されるメッセージに従って対処してください。

KAVN00061-I
タスク(ペア削除)を開始しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
ペア削除を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00062-I
タスク(ペア削除)が完了しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
ペア削除が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00063-I
ジャーナルごとのジャーナル使用率(Open)履歴を削除しました。
要因
ジャーナルごとのジャーナル使用率履歴を削除しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00064-I
プールごとのプール使用率(Open)履歴を削除しました。
要因
プールごとのプール使用率履歴を削除しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00065-W
ジャーナルごとのジャーナル使用率(Open)履歴の削除に失敗しました。
要因
ジャーナルごとのジャーナル使用率履歴の削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00066-W
プールごとのプール使用率(Open)履歴の削除に失敗しました。
要因
プールごとのプール使用率履歴の削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00067-I
タスク履歴を削除しました。
要因
タスク履歴を削除しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00068-W
タスク履歴の削除に失敗しました。
要因
タスク履歴の削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00069-I
プールごとのプール使用率の更新を開始しました。(ストレージシステム名: ＜ストレージシステム名＞)
要因
プールごとのプール使用率の更新を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00070-I
プールごとのプール使用率の更新が完了しました。(ストレージシステム名: ＜ストレージシステム名＞)
要因
プールごとのプール使用率の更新が終了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00071-E
プールごとのプール使用率の更新に失敗しました。(ストレージシステム名: ＜ストレージシステム名＞)
要因
プールごとのプール使用率の更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00072-I
ジャーナルごとのジャーナル使用率の更新を開始しました。(ストレージシステム名: ＜ストレージシステム名＞)
要因
ジャーナルごとのジャーナル使用率の更新を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00073-I
ジャーナルごとのジャーナル使用率の更新が完了しました。(ストレージシステム名: ＜ストレージシステム名＞)
要因
ジャーナルごとのジャーナル使用率の更新が終了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00074-E
ジャーナルごとのジャーナル使用率の更新に失敗しました。(ストレージシステム名: ＜ストレージシステム名＞)
要因
ジャーナルごとのジャーナル使用率の更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00075-I
プール情報の更新を開始しました。(ストレージシステム名: ＜ストレージシステム名＞)
要因
プール情報の更新を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00076-I
プール情報の更新を完了しました。(ストレージシステム名: ＜ストレージシステム名＞)
要因
プール情報の更新を完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00077-E
プール情報の更新に失敗しました。(ストレージシステム名: ＜ストレージシステム名＞)
要因
プール情報の更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00078-I
ジャーナルグループ情報の更新を開始しました。(ストレージシステム名: ＜ストレージシステム名＞)
要因
ジャーナルグループ情報の更新を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00079-I
ジャーナルグループ情報の更新を完了しました。(ストレージシステム名: ＜ストレージシステム名＞)
要因
ジャーナルグループ情報の更新を完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00080-E
ジャーナルグループ情報の更新に失敗しました。(ストレージシステム名: ＜ストレージシステム名＞)
要因
ジャーナルグループ情報の更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00081-I
ライセンス情報の更新を開始しました。(ストレージシステム名: ＜ストレージシステム名＞)
要因
ライセンス情報の更新を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00082-I
ライセンス情報の更新を完了しました。(ストレージシステム名: ＜ストレージシステム名＞)
要因
ライセンス情報の更新を完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00083-E
ライセンス情報の更新に失敗しました。(ストレージシステム名: ＜ストレージシステム名＞)
要因
ライセンス情報の更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00084-I
プール情報の更新を開始しました。(情報取得元: ＜情報取得元名＞)
要因
プール情報の更新を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00085-I
プール情報の更新を完了しました。(情報取得元: ＜情報取得元名＞)
要因
プール情報の更新を完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00086-E
プール情報の更新に失敗しました。(情報取得元: ＜情報取得元名＞)
要因
プール情報の更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00087-I
ジャーナルグループ情報の更新を開始しました。(情報取得元: ＜情報取得元名＞)
要因
ジャーナルグループ情報の更新を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00088-I
ジャーナルグループ情報の更新を完了しました。(情報取得元: ＜情報取得元名＞)
要因
ジャーナルグループ情報の更新を完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00089-E
ジャーナルグループ情報の更新に失敗しました。(情報取得元: ＜情報取得元名＞)
要因
ジャーナルグループ情報の更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00090-I
ライセンス情報の更新を開始しました。(情報取得元: ＜情報取得元名＞)
要因
ライセンス情報の更新を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00091-I
ライセンス情報の更新を完了しました。(情報取得元: ＜情報取得元名＞)
要因
ライセンス情報の更新を完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00092-E
ライセンス情報の更新に失敗しました。(情報取得元: ＜情報取得元名＞)
要因
ライセンス情報の更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00093-I
リモートパス情報の更新を開始しました。(情報取得元: ＜情報取得元名＞)
要因
リモートパス情報の更新を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00094-I
リモートパス情報の更新を完了しました。(情報取得元: ＜情報取得元名＞)
要因
リモートパス情報の更新を完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00095-I
Device Managerのバージョンが未サポートのためリモートパス情報の更新をスキップしました。(情報取得元: ＜情報取得元名＞)
要因
Device Managerのバージョンが未サポートのためリモートパス情報の更新をスキップしました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00096-E
リモートパス情報の更新に失敗しました。(情報取得元: ＜情報取得元名＞)
要因
リモートパス情報の更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00097-W
タスク(ペア削除)がタイムアウトしました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
コマンドの実行は成功しましたが，完了確認処理でタイムアウトが発生しました。
対処
ペア削除が完了しているかどうかはReplication Managerが表示する構成情報を参照して確認してください。

KAVN00100-I
Replication Managerサーバの起動を開始しました。
要因
Replication Managerサーバの起動処理を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00101-I
Replication Managerサーバの停止を開始しました。
要因
Replication Managerサーバの停止処理を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00110-I
構成情報の取得を開始しました。(情報取得元: ＜情報取得元名＞)
要因
構成情報の取得を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00111-I
構成情報の取得が完了しました。(情報取得元: ＜情報取得元名＞)
要因
構成情報の取得が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00112-E
構成情報の取得に失敗しました。(情報取得元: ＜情報取得元名＞)
要因
構成情報の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00113-I
構成情報の更新を開始しました。
要因
構成情報の更新を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00114-I
構成情報の更新が完了しました。
要因
構成情報の更新が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00115-E
構成情報の更新に失敗しました。
要因
構成情報の更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00116-E
構成情報の取得に失敗しました。(ペア管理サーバ名: ＜ペア管理サーバ名＞)
要因
構成情報の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00117-E
構成情報の取得に失敗しました。(ストレージシステム名: ＜ストレージシステム名＞)
要因
構成情報の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00120-I
ペア状態の取得を開始しました。(対象：コピーグループの定義が存在しないペア，ストレージシステム名： ＜ストレージシステム名＞)
要因
ペア状態の取得を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00121-I
ペア状態の取得が完了しました。(対象：コピーグループの定義が存在しないペア，ストレージシステム名： ＜ストレージシステム名＞)
要因
ペア状態の取得が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00122-E
ペア状態の取得に失敗しました。(対象：コピーグループの定義が存在しないペア，ストレージシステム名： ＜ストレージシステム名＞)
要因
ペア状態の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00123-I
ペア状態の取得を開始しました。(対象：ペア管理サーバ上に定義されたコピーグループ，ペア管理サーバ名： ＜ペア管理サーバ名＞)
要因
ペア状態の取得を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00124-I
ペア状態の取得が完了しました。(対象：ペア管理サーバ上に定義されたコピーグループ，ペア管理サーバ名： ＜ペア管理サーバ名＞)
要因
ペア状態の取得が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00125-E
ペア状態の取得に失敗しました。(対象：ペア管理サーバ上に定義されたコピーグループ，ペア管理サーバ名： ＜ペア管理サーバ名＞)
要因
ペア状態の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00126-I
ペア状態の取得を開始しました。(Business Continuity Manager: ＜Business Continuity Manager＞)
要因
ペア状態の取得を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00127-I
ペア状態の取得が完了しました。(Business Continuity Manager: ＜Business Continuity Manager＞)
要因
ペア状態の取得が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00128-E
ペア状態の取得に失敗しました。(Business Continuity Manager: ＜Business Continuity Manager＞)
要因
ペア状態の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00129-E
ペア状態の取得に失敗しました。(情報取得元: ＜情報取得元名＞)
要因
ペア状態の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処して，エラーの要因を取り除いてください。その後，Replication Managerサーバを再起動してください。詳細メッセージが出力されていない場合は，Replication Managerサーバを再起動してください。
それでも発生する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN00130-W
アラートアクションを実行できませんでした。(アラート名: ＜アラート名＞，リソース: ＜リソース＞)
要因
アラートアクションの実行に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00131-W
Eメールによるアラートの通知に失敗しました。(アラート名: ＜アラート名＞，リソース名: ＜リソース＞)
要因
Eメールの送信に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00132-W
SNMPトラップによるアラートの通知に失敗しました。(アラート名: ＜アラート名＞，リソース名: ＜リソース＞)
要因
SNMPトラップの送信に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00133-I
SNMPトラップを受信しました。(Device Manager: ＜Device Manager＞，内容: ＜内容＞)
要因
Device ManagerからSNMPトラップを受信しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00134-I
アラート履歴を削除しました。
要因
アラート履歴を削除しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00135-I
イベントログ履歴を削除しました。
要因
イベントログ履歴を削除しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00136-I
C/Tデルタ(Open)履歴を削除しました。
要因
C/Tデルタ(Open)履歴を削除しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00137-I
C/Tデルタ(Mainframe)履歴を削除しました。
要因
C/Tデルタ(Mainframe)履歴を削除しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00138-W
アラート履歴の削除に失敗しました。
要因
アラート履歴の削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00139-W
イベントログ履歴の削除に失敗しました。
要因
イベントログ履歴の削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00140-W
C/Tデルタ(Open)履歴の削除に失敗しました。
要因
C/Tデルタ(Open)履歴の削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00141-W
C/Tデルタ(Mainframe)履歴の削除に失敗しました。
要因
C/Tデルタ(Mainframe)履歴の削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00142-I
ペア状態の変更操作を実行しました。({＜コピーペア名＞ | ＜コピーグループ名＞}: {split | resync | restore})
要因
コピーペア状態の変更操作を実行しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00143-I
ペア状態の取得を開始しました。(情報取得元: ＜情報取得元名＞)
要因
ペア状態の取得を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00144-I
対象のペアがないため，ペア状態の取得をスキップしました。(情報取得元: ＜情報取得元名＞)
要因
対象のペアが存在しないため，ペア状態の取得をスキップしました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00145-I
対象のペアがないため，ペア状態の取得をスキップしました。(対象：ペア管理サーバ上に定義されたコピーグループ，ペア管理サーバ名： ＜ペア管理サーバ名＞)
要因
対象のペアが存在しないため，ペア状態の取得をスキップしました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00146-I
対象のペアがないため，ペア状態の取得をスキップしました。(Business Continuity Manager: ＜Business Continuity Manager＞)
要因
対象のペアが存在しないため，ペア状態の取得をスキップしました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00165-I
Collection of maintenance information from Replication Manager has started.
要因
hcmdsgetlogsコマンドでの保守情報の採取を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00166-I
Collection of maintenance information from Replication Manager has ended.
要因
hcmdsgetlogsコマンドでの保守情報の採取が正常終了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00167-E
An error occurred during collection of maintenance information from Replication Manager.
要因
hcmdsgetlogsコマンドでの保守情報の採取でエラーが発生しました。
対処
このメッセージより前に出力された，Replication Managerのエラーメッセージの対処方法に従ってください。

KAVN00168-I
Processing to back up the conf file from Replication Manager has started.
要因
hcmdsbackupsコマンドでのバックアップを開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00169-I
Backup of the conf file from Replication Manager stopped.
要因
hcmdsbackupsコマンドでのバックアップが正常終了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00170-E
An error occurred during backup of the conf file from Replication Manager.
要因
hcmdsbackupsコマンドでのバックアップでエラーが発生しました。
対処
このメッセージより前に出力された，Replication Managerのエラーメッセージの対処方法に従ってください。

KAVN00171-E
The specified parameter value is invalid.
要因
hcmdsgetlogsコマンドまたはhcmdsbackupsコマンドの引数の指定が誤っています。
対処
引数の内容を見直してください。

KAVN00172-E
The drive does not exist.
要因
hcmdsgetlogsコマンドまたはhcmdsbackupsコマンドの引数に，存在しないドライブ文字が指定されました。
対処
存在するドライブを指定してください。

KAVN00173-E
The copy source directory ＜ディレクトリ名＞ does not exist.
要因
hcmdsgetlogsコマンドまたはhcmdsbackupsコマンドの実行時に，コピー元のディレクトリが存在しません。
対処
インストール後にディレクトリを移動または削除していないか確認してください。

KAVN00174-E
A subdirectory or file exists in the specified directory.
要因
hcmdsgetlogsコマンドまたはhcmdsbackupsコマンドの実行時に，引数に指定したディレクトリ中にサブディレクトリまたはファイルが存在します。
対処
コマンドの引数に指定したディレクトリ中に，サブディレクトリやファイルが存在していないか確認してください。存在する場合は，該当するサブディレクトリやファイルを削除するか，またはサブディレクトリやファイルの存在しない別のディレクトリをコマンドの引数に指定してください。

KAVN00175-I
The information collected into ＜ディレクトリ名＞ has finished.
要因
hcmdsgetlogsコマンドで指定したディレクトリへの情報の収集が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00176-E
＜ディレクトリ名＞ cannot be accessed.
要因
hcmdsgetlogsコマンドまたはhcmdsbackupsコマンドの実行時に，指定したファイルへのアクセスが失敗しました。
対処
ファイルのアクセス権限を見直してください。

KAVN00177-I
The backup to ＜ディレクトリ名＞ has finished.
要因
hcmdsbackupsコマンドで指定したディレクトリへの情報のバックアップが完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00178-E
ユーザーグループ権限が管理者権限でありません。
要因
ユーザーグループの権限が管理者権限ではありません。
対処
Administrators権限を持つユーザーで実行してください。

KAVN00179-E
ユーザー権限がroot権限でありません。
要因
ユーザー権限がroot権限でありません。
対処
rootでログインしてください。

KAVN00180-E
Specified parameters not appropriate for the command:＜指定したパラメーター＞
要因
以下の要因の可能性があります。

指定したパラメーターの形式が不正です。

パラメーターの指定が不足しています。

対処
指定したパラメーターを見直してください。

KAVN00181-E
Unrecognized option "＜指定したオプション名＞"
要因
指定したオプションが不正です。
対処
指定したオプションを見直してください。

KAVN00182-E
The specified file "＜指定したファイル名＞" could not be output.
要因
以下の要因の可能性があります。

指定したファイルのパスがありません。

指定したファイルの書込み権限がありません。

出力先のパスのディスク容量が足りません。

対処
指定したファイルの状態を確認してください。

KAVN00183-E
Information could not be acquired from the database.
要因
Replication Managerのデータベースへのアクセスに失敗しました。
対処
Hitachi Command Suite共通コンポーネントのサービスが起動しているかどうかを確認してください。すでに起動している場合は，hcmdssrvコマンドを使用してHitachi Command Suite共通コンポーネントを一度終了させ，その後，同コンポーネントを起動してください。

KAVN00184-E
"＜パラメーター1＞" and "＜パラメーター2＞" cannot be specified together.
要因
同時に指定できないパラメーターを指定しました。
対処
指定したパラメーターを見直してください。

KAVN00185-E
Command has failed:＜コマンド名＞
要因
内部エラーが発生しました。Replication Manger Command Line Interface内で利用するライブラリーが正しくないおそれがあります。
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

KAVN00186-E
An attempt to read the configuration information of Replication Manager failed.
要因
Replication Manager の設定情報の読み込みに失敗しました。
対処
Replication Managerを上書きインストールしてください。

KAVN00187-E
Multiple instances of the Replication Manager Command Line Interface cannot be executed at the same time.
要因
同時実行出来ないコマンドが同時実行されました。
対処
実行中のReplication Manager Command Line Interfaceが完了したあと再度実行してください。

KAVN00188-E
No argument is specified for the specified option "＜指定したオプション名＞".
要因
指定したオプションに引数の指定がありません。
対処
指定したオプションに引数を指定してください。

KAVN00189-E
The HRPM_CLI_BASE_PATH environment variable is missing, or has been assigned an invalid value.
要因
環境変数HRPM_CLI_BASE_PATHが正しく設定されていません。
対処
環境変数HRPM_CLI_BASE_PATHが適切に設定されているか確認してください。

KAVN00190-E
The specified task ID does not exist.
要因
taskIDパラメーターに指定したIDがありません。
対処
GetTasksコマンドをtaskIDパラメーターなしで実行して一覧を表示させるか，GUIのタスク一覧画面で正しいタスクIDを調べ，コマンドを再実行してください。

KAVN00191-E
The specified task ID is not a CLI task.
要因
taskIDパラメーターに指定したIDは，CLIタスクではありません。
対処
GetTasksコマンドをtaskIDパラメーターなしで実行して一覧を表示させるか，GUIのタスク一覧画面で正しいタスクIDを調べ，コマンドを再実行してください。

KAVN00192-E
Communication with Replication Manager was not possible.
要因
次の要因が考えられます。

Replication Managerのサービスが停止または停止中である。

Replication Managerのサービス起動時にbase.propertiesファイルのbase.rmi.enabledがfalseになっていた。

base.propertiesファイルのbase.rmi.portに指定されたポートがファイアーウォールで通信できないように設定されている。

Replication Managerがメンテナンスモードで動作している。

対処
Replication Managerと通信ができるように設定を見直し，通信ができるようにしてからコマンドを再実行してください。

KAVN00193-E
The environment is not set up to allow execution of the CLI command required to perform the CLI task.
要因
base.propertiesファイルのbase.rmi.enabledがfalseになっています。
対処
base.propertiesファイルのbase.rmi.enabledをtrueに変更し，Replication Managerのサービスを再起動してからコマンドを再実行してください。

KAVN00194-I
The specified task will now start.
要因
ExecuteTaskコマンドでタスクの実行を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00195-E
The parameter specification is invalid.
要因
必須パラメーターを指定していません。
対処
コマンドの使用法を確認の上，正しいパラメーターを指定してからコマンドを再実行してください。

KAVN00196-E
The option specification is invalid.
要因
必須オプションを指定していません。
対処
コマンドの使用法を確認の上，正しいオプションを指定してからコマンドを再実行してください。

KAVN00197-W
No displayable tasks exist.
要因
表示可能なタスクが存在しません。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00198-E
An error occurred in the Replication Manager.
要因
Replication Managerでエラーが発生しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00199-E
The task is not in an executable state.
要因
指定したタスクは実行中またはキャンセル状態です。
対処
指定したタスクが実行中の場合，完了してから再実行してください。
キャンセル状態の場合は，Replication Manager GUIのタスク編集画面で［CLIから実行］を選択して登録したあと，再実行してください。

KAVN00209-E
処理続行不能なエラーが発生しました。要因 = ＜要因＞
要因
次に示す場合に，内部的な要因によってエラーが発生しました。

エクスプローラでのメニュー選択時

インフォメーションエリアでの画面遷移時

状態変更に伴うダイアログの画面遷移時

対処
要因として出力された情報を基に，OS，およびHitachi Command Suite製品が提供するログファイルを参照し，Replication Managerの実行環境に関するエラーが出力されていないかを確認してください。エラーが出力されている場合，問題を解決して，Replication Managerでの操作を再度実行してください。
Replication Managerの実行環境に問題がない場合に，このメッセージが出力されるときは，保守情報一括収集コマンドを使用してログ情報を採取し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN00211-E
予期しないエラーが発生しました。
要因
GUIで予期しないエラーが発生しました。
対処
詳細メッセージに出力された要因を基に，OS，およびHitachi Command Suite製品が提供するログファイルを参照し，Replication Managerの実行環境に関するエラーが出力されていないかを確認してください。エラーが出力されている場合，問題を解決して，Replication Managerでの操作を再度実行してください。
Replication Managerの実行環境に問題がない場合に，このメッセージが出力されるときは，保守情報一括収集コマンドを使用してログ情報を採取し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN00212-E
＜ノード名＞に対するペア状態の変更は失敗しました。
要因
Replication Managerで，ペア状態の変更に失敗しました。
対処
対象となるコピーペアの状態を確認し，指定したペア状態へ変更できるかどうかを確認してください。

KAVN00213-W
推奨されない値がコピーペースに指定されています。値が正しいことを確認してください。
要因
コピーペースに推奨されていない値を設定して，ペア状態を変更しようとしました。
推奨されていないコピーペースを指定してペア状態を変更した場合，データ複製によってホストのI/O性能に影響が出るおそれがあります。
対処
コピーペースの値を確認し，問題がないことを確かめてから処理を続行してください。設定した値に問題がある場合は，再度，値を設定してください。
なお，このメッセージが出力された場合は，特別な理由があるときを除いてデフォルト値（推奨値）を設定することをお勧めします。

KAVN00216-E
すでに削除されているアラート設定を削除しようとしました。アラート名=＜アラート名＞
要因
アラート設定の削除時に，すでに削除されているアラート設定を削除しようとしました。
対処
メッセージ中に表示されているアラート名を確認し，対象がすでに削除されていないかを確認してください。

KAVN00218-E
HBase Storage Mgmt Common Serviceでエラーが発生しました。
要因
HBase Storage Mgmt Common Serviceに対する処理でエラーが発生しました。
対処
Replication ManagerのユーザーID，およびパスワードを再入力してください。また，サービスが正常に起動し，正しく動作していることを確認してください。

KAVN00226-E
ユーザーIDまたはパスワードが正しくありません。
要因
Replication Managerのログインウィンドウで，［ユーザーID］または［パスワード］に入力された値が誤っています。
対処
有効な値を入力して，ログインしてください。

KAVN00227-E
操作対象となるコピーペア情報の取得に失敗しました。
要因
操作対象のコピーペア情報の取得に失敗しました。
対処
操作対象のコピーペアの情報に不整合が発生している，またはコピーペアに何らかの問題が発生しているおそれがあります。操作対象となるコピーペアに問題が発生していないことを確認してから，Replication ManagerのWeb Clientを使用して，コピーペア状態を更新してください。

KAVN00230-E
{一時 | 非常}ライセンスの有効期限切れです。
要因
登録されている一時ライセンス，または非常ライセンスの有効期限が満了しました。
対処
ライセンス登録のためのダイアログを開き，正規のライセンスキーまたはライセンスキーファイルを入力してください。

KAVN00231-E
予期しないエラーが発生したため，ライセンス情報の取得に失敗しました。
要因
予期しないエラーによって，Replication Managerがライセンス情報の取得に失敗しました。Replication Managerを実行しているOS，またはストレージシステムの環境に異常が発生しているおそれがあります。
対処
OS，およびHitachi Command Suite製品が提供するログファイルを参照し，Replication Managerの実行環境に関するエラーが出力されていないかを確認してください。エラーが出力されている場合，問題を解決して，Replication Managerでの操作を再度実行してください。
また，問題が解決しない場合，ライセンス情報取得のために必要なコンポーネントが消失しているおそれがあるので，Replication Managerを一度アンインストールしてから，再度インストールしてください。
上記の操作を実行してもこのメッセージが出力されるときは，保守情報一括収集コマンドを使用してログ情報を採取して，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN00232-E
{一時 | 非常}ライセンスの有効期限切れです。正規のライセンスキーまたはライセンスキーファイルを入力してください。
要因
登録されている一時ライセンス，または非常ライセンスの有効期限が満了しました。
対処
ライセンス登録のためのダイアログを開き，正規のライセンスキーまたはライセンスキーファイルを入力してください。

KAVN00234-E
予期しないエラーが発生したため，ライセンス情報の登録に失敗しました。
要因
予期しないエラーによって，Replication Managerがライセンス情報の登録に失敗しました。Replication Managerを実行しているOS，またはストレージシステム管理の環境に異常が発生しているおそれがあります。
対処
OS，およびHitachi Command Suite製品が提供するログファイルを参照し，Replication Managerの実行環境に関するエラーが出力されていないかを確認してください。エラーが出力されている場合，問題を解決して，Replication Managerでの操作を再度実行してください。
問題が解決しない場合は，ライセンス情報取得のために必要なコンポーネントが消失しているおそれがあるので，Replication Managerを一度アンインストールしてから，再度インストールしてください。
上記の操作を実行してもこのメッセージが出力されるときは，保守情報一括収集コマンドを使用してログ情報を採取して，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN00235-E
システム環境が不正です。
要因
ライセンスファイルに対する読み込みまたは書き込みに失敗しました。
対処
OS，およびHitachi Command Suite製品が提供するログファイルを参照し，Replication Managerの実行環境に関するエラーが出力されていないかを確認してください。エラーが出力されている場合，問題を解決してから，Replication Managerでの操作を再度実行してください。
Replication Managerの実行環境に問題がない場合に，このメッセージが出力されるときは，保守情報一括収集コマンドを使用してログ情報を採取して，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN00238-E
ライセンスキーファイルが最大容量を超えました。
要因
ライセンス追加で入力されたライセンスキーファイルが最大容量を超えました
対処
正しいライセンスキーファイルを指定して，再度実行してください。

KAVN00239-E
ライセンスキーが不正か，すでに登録されているライセンスキーを登録しようとしたおそれがあります。
要因
ライセンスキーが不正か，すでに登録されているライセンスキーを登録しようとしたおそれがあります。
対処
正しいライセンスキーを指定して，再度実行してください。

KAVN00240-E
入力されたライセンスキーファイルが不正です。
要因
ライセンス追加で入力されたライセンスキーファイルが不正です。
対処
正しいライセンスキーファイルを指定して，再度実行してください。

KAVN00242-E
Replication Managerのバージョン情報の取得に失敗しました。
要因
Replication Managerのバージョン情報の取得に失敗しました。
対処
OS，およびHitachi Command Suite製品が提供するログファイルを参照し，Replication Managerの実行環境に関するエラーが出力されていないかを確認してください。エラーが出力されている場合，問題を解決してから，Replication Managerでの操作を再度実行してください。
Replication Managerの実行環境に問題がない場合で，このメッセージが出力されるときは，Replication Managerを一度アンインストールしてから，再度インストールしてください。

KAVN00243-E
Web Client用設定ファイルからの情報取得に失敗しました。
要因
Replication Managerが提供するWeb Client用設定ファイルclient.propertiesからの情報取得に失敗しました。
対処
client.propertiesが次の場所に格納されているか，また読み取りできる状態であるかを確認してください。

Windowsの場合

＜Replication Managerのインストールフォルダ＞¥conf

Solarisの場合

＜Replication Managerのインストールディレクトリ＞/conf

問題が解決しない場合，Replication Managerを一度アンインストールしてから，再度インストールしてください。

KAVN00244-E
入力されたライセンスファイルを見つけられませんでした。
要因
ライセンス登録時に使用する一時ファイルの生成に失敗しました。
対処
OS，およびHitachi Command Suite製品が提供するログファイルを参照し，Replication Managerの実行環境に関するエラーが出力されていないかを確認してください。エラーが出力されている場合，問題を解決してから，Replication Managerによる操作を再度実行してください。
Replication Managerの実行環境に問題がない場合に，このメッセージが出力されるときは，保守情報一括収集コマンドを使用してログ情報を採取して，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN00246-E
{＜コピーペア名＞ | ＜コピーグループ名＞}に対する操作を実行できません。操作対象の状態が正常かどうかを確認してください。
要因
選択されたコピーペアまたはコピーグループに対して，実行できるペア操作がありません。
対処
コピーペアまたはコピーグループの状態を確認し，問題があれば修復して，操作を再度実行してください。

KAVN00247-E
異なるコピー種別のペアを同時に操作することはできません。操作対象のペアを再度選択して実行してください。
要因
異なるコピー種別のペアが選択されています。
対処
同じコピー種別のペアを再度選択して，実行してください。

KAVN00248-E
ライセンスキーが不正か，ほかの製品のライセンスキーを登録しようとしたおそれがあります。
要因
ライセンスキーが不正か，ほかの製品のライセンスキーを登録しようとしたおそれがあります。
対処
正しいライセンスキーを指定して，再度実行してください。

KAVN00249-E
ライセンスキーファイルが不正か，すでに登録されているライセンスキーファイルを登録しようとしたおそれがあります。
要因
ライセンスキーファイルが不正か，すでに登録されているライセンスキーファイルを登録しようとしたおそれがあります。
対処
正しいライセンスキーファイルを指定して，再度実行してください。

KAVN00250-E
有効なライセンスキーがライセンスキーファイル内にありません。ほかの製品のライセンスキーファイルを登録しようとしたおそれがあります。
要因
有効なライセンスキーがライセンスキーファイル内にありません。ほかの製品のライセンスキーファイルを登録しようとしたおそれがあります。
対処
正しいライセンスキーファイルを指定して，再度実行してください。

KAVN00261-E
ダウンロードするファイルがありません。
要因
ダウンロード対象となっているファイルが存在していないか，アクセスできない状態になっています。
対処
OS，およびHitachi Command Suite製品が提供するログファイルを参照し，Replication Managerの実行環境に関するエラーが出力されていないかを確認してください。エラーが出力されている場合，問題を解決してから，Replication Managerでの操作を再度実行してください。
Replication Managerの実行環境に問題がない場合に，このメッセージが出力されるときは，保守情報一括収集コマンドを使用してログ情報を採取して，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN00263-E
新しいジャーナルグループを作成するためのジャーナルIDがありません。
要因
新しいジャーナルグループを作成するためのジャーナルIDが存在しない状態になっています。
対処
不要なジャーナルグループを削除してください。

KAVN00270-E
選択されたリソースグループはすでに削除されています。画面を更新してください。
要因
リソースグループがほかのユーザーにより削除されました。
対処
画面を更新してください。

KAVN00271-E
外部認証サーバとの通信に失敗しました。
要因
外部認証サーバでユーザー認証したときに発生した通信エラーです。
対処
外部認証サーバがLDAPの場合：

exauth.propertiesファイルに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsldapuserコマンドでexauth.propertiesファイルのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

StartTLSで通信するときは，SSLの設定を確認してください。

問題が解決しないときは，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

外部認証サーバがRADIUSの場合：

exauth.propertiesファイルに設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

hcmdsradiussecretコマンドでexauth.propertiesファイルのauth.server.name属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

問題が解決しないときは，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN00272-E
Replication Managerのサーバが使用するDBが閉塞しました。閉塞した部位は，共通コンポーネントです。サーバ管理者に連絡してください。
要因
Replication Managerのサーバ用のDBが閉塞しました。
対処
保守情報一括収集コマンドを使用してログ情報を採取し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN00273-E
Replication Managerのサーバが使用するDBが閉塞しました。閉塞した部位は，Replication Managerです。サーバ管理者に連絡してください。
要因
Replication Managerのサーバ用のDBが閉塞しました。
対処
保守情報一括収集コマンドを使用してログ情報を採取し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN00274-E
Device Managerの追加は完了しましたが，コピーペア構成を取得する処理に失敗しました。
要因
Device Managerの追加は完了しましたが，コピーペア構成を取得する処理に失敗しました。
対処
Replication Managerのイベントログに出力されたエラーメッセージに従って対処して，エラーの要因を取り除いてください。

KAVN00275-E
Business Continuity Manager / Mainframe Agentの追加は完了しましたが，コピーペア構成を取得する処理に失敗しました。
要因
Business Continuity Manager / Mainframe Agentの追加は完了しましたが，コピーペア構成を取得する処理に失敗しました。
対処
Replication Managerのイベントログに出力されたエラーメッセージに従って対処して，エラーの要因を取り除いてください。

KAVN00276-W
ストレージシステムの構成情報が最新になっていないおそれがあります。ストレージシステムの設定を行う前に「構成の更新」を実行してください。
要因
ストレージシステムの構成情報が最新になっていないおそれがあります。
対処
該当ストレージシステムを管理しているDevice Managerに対して「構成の更新」を実行してください。

KAVN00277-I
ストレージシステムの設定を行う前に「構成の更新」を実行する必要があります。
要因
該当ストレージシステムを管理するDevice Managerのバージョンが7.1.0未満のため，構成情報の同期状態を検知できません。
対処
ストレージシステムの設定を行う前に，該当ストレージシステムを管理しているDevice Managerに対して「構成の更新」を実行してください。

KAVN00278-E
Device Managerサーバへの接続時にエラーが発生しました。
要因
該当ストレージシステムを管理するDevice Managerサーバへの接続時にエラーが発生しました。
対処
Device Managerサーバのサービスの状態を確認してください。サービスが停止している場合は，サービスを起動したあとで，再度処理を実行してください。サービスが起動している場合は，ネットワークの状態を確認してください。

KAVN00279-I
構成情報取得時に発生していたエラーはすべて解消されました。
要因
構成情報取得時に発生していたエラーはすべて解消されました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00280-E
構成情報取得時にエラーが発生しました。
要因
構成情報取得時にエラーが発生しました。
対処
同時に表示されているエラーの対処に従ってください。

KAVN00281-I
構成情報取得中です。最新の構成情報の取得が完了するまで数秒から数分お待ちください。
要因
構成情報取得中です。
対処
最新の構成情報の取得が完了するまで数秒から数分お待ちください。

KAVN00419-E
リソース情報の取得に失敗しました。
要因
リソース情報の取得に失敗しました。
対処
再度実行してください。それでも発生する場合は，同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00420-E
ペア操作情報の取得に失敗しました。
要因
ペア操作情報の取得に失敗しました。
対処
動作モードを確認し，ペア操作を再度実行してください。それでも発生する場合は，同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00425-E
データ保持期限の取得に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00426-E
データ保持期限の更新に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00427-E
サイドファイル使用率の取得に失敗しました。
要因
サイドファイル使用率の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00428-E
ジャーナル使用率の取得に失敗しました。
要因
ジャーナル使用率情報の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00429-E
リフレッシュ情報の取得に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00430-W
指定したペアはリフレッシュできません。ペア状態を取得する設定になっていることを確認してください。
要因
次の要因が考えられます。

更新対象のコピーペアが存在しません。コピーペアがReplication Managerの管理対象になっていないおそれがあります。Replication Managerの管理対象となっているコピーペアの一覧は，Web Clientのリソースを表示するビュー（ホストビュー，ストレージシステムビュー，またはコピーペア構成定義ビュー）で確認できます。

更新対象のコピーペアの状態を取得できません。ペア状態を取得できないシステム構成となっているか，ペア状態の取得が抑止されています。

simplex状態のコピーペアが選択されています。simplex状態のコピーペアはペア状態を更新できません。

対処
1.の場合，コピーペアの構成情報を更新してください。更新の手順については，マニュアル「Hitachi Replication Manager Software ユーザーズガイド」を参照してください。なお，すでにほかの管理者がコピーペアの構成情報を更新中の場合，再度更新する必要はありません。また，コピーペアを構成しているボリュームが認識されていないホストでホスト情報更新を実施した場合，本メッセージが出力されます。最新のコピーペア状態に更新するには，コピーペアを構成しているボリュームを認識しているホストでホスト情報更新を実施してください。
2.の場合，対象のペア状態を取得できるように，Replication Managerのシステム構成，およびコピーペア構成定義の内容を見直してください。また，Device Managerサーバのリフレッシュ機能を利用したペア状態の更新を抑止しているときは，設定を見直してください。
3.の場合，simplex状態のコピーペアをペア状態の更新の対象から除いてください。
1.，2.または3.の対処が完了したら，ペア状態の更新操作を再度実行してください。

KAVN00431-E
設定できるDMLUの最大数を超えています。
要因
設定できるDMLUの最大数を超えています。
対処
不要なDMLUを削除してください。

KAVN00432-E
設定されているDMLUすべてを削除することはできません。
要因
次のどれかの条件に該当する場合，設定されているDMLUすべてを削除することはできません。

ShadowImage，SnapShot，TrueCopy，TrueCopy Extended Distanceのどれかのペアが存在する。

ローカルまたはリモートのストレージシステムからTrueCopy，TrueCopy Extended Distanceのパスが定義されている。

SnapShot，TrueCopy Extended Distanceのプールが定義されている。

対処

ShadowImage，SnapShot，TrueCopy，TrueCopy Extended Distanceのどれかのペアが存在する場合，すべてのペアを削除してください。

ローカルまたはリモートのストレージシステムからTrueCopy，TrueCopy Extended Distanceのパスが定義されている場合，パスを削除してください。

SnapShot，TrueCopy Extended Distanceのプールが定義されている場合，プールを削除してください。

KAVN00433-E
コピーペア状態の変更ウィザードの起動に失敗しました。
要因
コピーペア状態の変更ウィザードの起動に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00435-E
イベントログの取得に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00436-E
エクスポート情報の取得に失敗しました。（＜エクスポート情報種別＞）
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00437-W
通常モードへの変更を実行中です。
要因
すでに通常モードへの変更を実行しているため，同じ要求をキャンセルしました。
対処
動作モードを確認してください。変更中の場合，動作モードを変更する必要はありません。

KAVN00438-W
メンテナンスモードへの変更を実行中です。
要因
すでにメンテナンスモードへの変更を実行しているため，同じ要求をキャンセルしました。
対処
動作モードを確認してください。変更中の場合，動作モードを変更する必要はありません。

KAVN00439-E
指定されたペア操作が不正です。
要因
指定したペア操作が誤っています。
対処
ペア操作の指定内容が誤っていないか確認してください。

KAVN00440-E
指定されたコピーペースが不正です。
要因
指定したコピーペースが誤っています。
対処
コピーペースの指定内容が誤っていないか確認してください。

KAVN00441-E
「はじめに」画面の表示設定情報の取得に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00442-E
「はじめに」画面の表示設定情報の登録に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00444-E
DMLUの追加に失敗しました。（ボリューム：ボリューム>）
要因
DMLUの追加に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00445-E
DMLUの削除に失敗しました。
要因
DMLUの削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00446-E
DMLUの削除に成功しましたが，後処理に失敗しました。
要因
DMLUの削除に成功しましたが，後処理に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，ストレージシステム情報の更新を実行してください。

KAVN00447-E
DMLUの容量拡張に失敗しました。（ボリューム： ＜ボリューム＞, 拡張容量： ＜拡張容量＞GB）
要因
DMLUの容量拡張に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00448-E
DMLUに対する処理結果の取得に失敗しました。
要因
DMLUに対する処理結果の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00449-E
DMLUの容量拡張に失敗しました。（ボリューム：＜ボリューム＞）
要因
DMLUの容量拡張に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00450-E
構成定義ファイルの編集に必要な情報の取得に失敗しました。（ペア管理サーバ名：＜ペア管理サーバ名＞）
要因
構成定義ファイルの編集に必要な情報の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00451-E
構成定義ファイルの編集に失敗しました。（ペア管理サーバ名：＜ペア管理サーバ名＞，インスタンス番号：＜インスタンス番号＞）
要因
構成定義ファイルの編集に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00452-E
同名のペアがあるため構成定義ファイルの編集を中止しました。（ペア管理サーバ名：＜ペア管理サーバ名＞，インスタンス番号：＜インスタンス番号＞，ペア名：＜ペア名＞）
要因
同名のペアが存在するため構成定義ファイルの編集を中止しました。
対処
ペアを作成する構成定義ファイルを変更するか，または構成定義ファイルから同名のペアを削除してください。その後，Replication Managerでの操作を再度実行してください。

KAVN00453-E
ペア作成に失敗しました。
要因
ペア作成に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00454-E
HORCMインスタンスの起動に失敗しました。（ペア管理サーバ名：＜ペア管理サーバ名＞，インスタンス番号：＜インスタンス番号＞）
要因
HORCMインスタンスの起動に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00455-E
ペア作成に失敗しました。（ペア管理サーバ名：＜ペア管理サーバ名＞，インスタンス番号：＜インスタンス番号＞，コピーグループ名： ＜コピーグループ名＞）
要因
ペア作成に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00456-E
ペア操作に失敗しました。（ペア管理サーバ名：＜ペア管理サーバ名＞，インスタンス番号：＜インスタンス番号＞，コピーグループ名： ＜コピーグループ名＞）
要因
ペア操作に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00457-E
ペア削除に失敗しました。（ペア管理サーバ名：＜ペア管理サーバ名＞，インスタンス番号：＜インスタンス番号＞，コピーグループ名：＜コピーグループ名＞）
要因
ペア削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00458-E
ペア操作に失敗しました。
要因
ペア操作に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00459-E
指定された構成定義ファイルがありません。（ペア管理サーバ名：＜ペア管理サーバ名＞，インスタンス番号：＜インスタンス番号＞）
要因
次の要因が考えられます。

指定された構成定義ファイルがありません。

Device Manager Agentがサポートしていない構成定義ファイルを編集しようとしました。

対処
1.の場合，指定した構成定義ファイルがあるかどうか確認したあとに，再度実行してください。
また，次の条件にすべて該当する場合は，同一時刻に作成したタスクの中で，編集アイコンが活性になっているタスクのメッセージに従って対処したあとに，タスクを再度実行してください。
【条件】

タスクの実行結果が「失敗」となり，エラーウィンドウに本メッセージが表示されている。

タスクの編集アイコンが非活性になっている。

2.の場合，構成定義ファイルの内容が，Device Manager Agentがサポートしている内容であるかを見直してください。

KAVN00460-E
指定された構成定義ファイルに操作対象の情報がありません。（ペア管理サーバ名：＜ペア管理サーバ名＞，インスタンス番号：＜インスタンス番号＞）
要因
指定された構成定義ファイルに操作対象の情報が存在しません。
対処
指定された構成定義ファイルに操作対象のペアがあることを確認したあとに，再度実行してください。

KAVN00461-W
ペア作成の完了確認処理がタイムアウトしました。
要因
コマンドの実行は成功しましたが，完了確認処理でタイムアウトが発生しました。
対処
ペア作成が完了しているかどうかはReplication Managerが表示する構成情報を参照して確認してください。

KAVN00462-W
ペア操作の完了確認処理がタイムアウトしました。
要因
コマンドの実行は成功しましたが，完了確認処理でタイムアウトが発生しました。
対処
ペア操作が完了しているかどうかはReplication Managerが表示する構成情報を参照して確認してください。

KAVN00463-E
ペア削除に失敗しました。
要因
ペア削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00464-E
タスクの生成に失敗しました。
要因
タスクの生成に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00465-E
プール，ジャーナル状態の定期更新の実行に失敗しました。
要因
プール，ジャーナル状態の定期更新の実行に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00466-E
プール情報の更新に失敗しました。
要因
プール情報の更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00467-E
ジャーナルグループ情報の更新に失敗しました。
要因
ジャーナルグループ情報の更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00468-E
ライセンス情報の更新に失敗しました。
要因
ライセンス情報の更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00469-E
ペア作成に失敗しました。
ストレージシステム情報の更新を実行して，最新の構成情報をReplication Managerに反映してください。作成するコピーペアの状態がsimplexになることがあります。必要に応じて，コピーペア状態の変更を実行してください。
要因
ペア作成に失敗しました。
対処
ストレージシステム情報の更新を実行して，最新の構成情報をReplication Managerに反映してください。作成するコピーペアの状態がsimplexになることがあります。必要に応じて，コピーペア状態の変更を実行してください。

KAVN00470-E
ディスク構成の編集が失敗しました。（情報取得元名：＜情報取得元名＞，プレフィックス名：＜プレフィックス名＞，ディスク構成：＜ディスク構成＞）
要因
ディスク構成の編集が失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，構成の更新を実行して，最新の構成情報をReplication Managerに反映してください。そのあと必要に応じて，再度実行してください。

KAVN00473-E
ペア操作に失敗しました。（ホスト名：＜ホスト名＞，プレフィックス名：＜プレフィックス名＞，コピーグループ名：＜コピーグループ名＞）
要因
ペア操作に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00474-E
ペア削除に失敗しました。（ホスト名：＜ホスト名＞，プレフィックス名：＜プレフィックス名＞，コピーグループ名：＜コピーグループ名＞）
要因
ペア削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00475-E
ペア定義の作成・編集に失敗しました。（ホスト名：＜ホスト名＞，プレフィックス名：＜プレフィックス名＞，コピーグループ名：＜コピーグループ名＞）
要因
ペア定義の作成・編集に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00476-E
ペア定義の削除に失敗しました。（ホスト名：＜ホスト名＞，プレフィックス名：＜プレフィックス名＞，コピーグループ名：＜コピーグループ名＞）
要因
ペア定義の削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00478-E
ディスク構成の編集が一部失敗しました。（情報取得元名：＜情報取得元名＞，プレフィックス名：＜プレフィックス名＞，ディスク構成：＜ディスク構成＞）
要因
ディスク構成の編集が一部失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，構成の更新を実行して，最新の構成情報をReplication Managerに反映してください。そのあと必要に応じて，再度実行してください。

KAVN00479-E
ペア定義の配布に失敗しました。（コピーグループ名：＜コピーグループ名＞）
要因
ペア定義の配布に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00480-E
ストレージシステム情報の取得に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00481-E
論理グループ情報の取得に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00482-E
Port情報の取得に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00483-E
ホストグループ情報の取得に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00484-E
LUN情報の取得に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00485-E
選択可能なジャーナルグループIDがありません。
要因
選択可能なジャーナルグループIDが存在しません。
対処
現在使用しているジャーナルグループIDを確認したあとに，不要なジャーナルグループを削除してください。

KAVN00486-E
選択可能なプールIDがありません。
要因
選択可能なプールIDが存在しません。
対処
現在使用しているプールIDを確認したあとに，不要なプールを削除してください。

KAVN00487-E
タスクが生成されていません。
要因
タスクが生成されていません。
対処
ペアまたはコピーグループの作成・削除・編集，もしくはノードの追加・削除を実施したあとに，再度実行してください。

KAVN00488-E
画面の遷移に失敗しました。
要因
画面の遷移に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00490-E
オブジェクトの取得に失敗しました。
要因
指定したオブジェクトはすでに削除されているおそれがあります。
対処
画面を再表示し，対象のオブジェクトを確認してください。

KAVN00491-E
プールの追加に失敗しました。
要因
プールの追加に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00492-E
プールの編集に失敗しました。
要因
プールの編集に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00493-E
プールの削除に失敗しました。
要因
プールの削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00494-E
プールに対する処理結果の取得に失敗しました。
要因
プールに対する処理結果の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00495-E
プールボリュームが最大数を超えました。
要因
プールボリュームが最大数を超えました。
対処
不要なプールボリュームを削除してください。

KAVN00496-E
設定されたトポロジー操作が不正です。
要因
設定されたトポロジー操作が不正のため，次の画面に遷移できません。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00497-E
指定できるコピー種別の設定に失敗しました。
要因
指定できるコピー種別の設定に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00498-E
コピーグループ情報を取得できません。
要因
コピーグループ情報を取得できません。
対処
タスクに設定したコピーグループの情報が存在するかどうかを確認してください。

KAVN00499-E
指定できるコピー種別がありません。
要因
指定できるコピー種別が存在しません。
対処
作成するグループの構成を確認してください。

KAVN00503-E
構成情報の定期更新の実行に失敗しました。（情報取得元：＜情報取得元名＞）
要因
構成情報の定期更新が実行できませんでした。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00504-E
ペア状態の定期更新の実行に失敗しました。（情報取得元：＜情報取得元名＞）
要因
ペア状態の定期更新が実行できませんでした。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00505-E
ペア状態の定期更新の実行に失敗しました。（対象：ペア管理サーバ上に定義されたコピーグループ，ペア管理サーバ名： ＜ペア管理サーバ名＞）
要因
ペア状態の定期更新が実行できませんでした。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00506-E
構成情報の更新に失敗しました。
最新の構成情報がReplication Managerのウィンドウに反映されません。
要因
構成情報の更新処理でエラーが発生しました。
対処
Replication Managerのイベントログに出力されたエラーメッセージに従って対処して，エラーの要因を取り除いてください。

KAVN00507-E
指定したストレージシステムではリソース情報を表示できません。
要因
指定したストレージシステムはリソース表示をサポートしていないおそれがあります。
対処
ストレージシステム種別を確認してください。

KAVN00508-E
ペア定義の配布が一部失敗しました。（コピーグループ名：＜コピーグループ名＞）
要因
ペア定義の配布に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00509-E
情報取得元の追加は正常に完了しましたが， 内部処理でエラーが発生しました。（情報取得元：＜情報取得元名＞）
Replication Managerのウィンドウには最新の情報が反映されません。
要因
情報取得元をReplication Managerに登録する際にエラーが発生しました。
対処
Replication Managerを再起動して，構成情報を取得してください。

KAVN00510-E
情報取得元の削除は正常に完了しましたが， 内部処理でエラーが発生しました。（情報取得元：＜情報取得元名＞）
Replication Managerのウィンドウには最新の情報が反映されません。
要因
Replication Managerに登録されている情報取得元を削除する際にエラーが発生しました。
対処
Replication Managerを再起動して，構成情報を取得してください。

KAVN00511-E
構成情報の取得に関する設定に失敗しました。（情報取得元：＜情報取得元名＞）
構成の定期更新の設定時にエラーが発生しました。
要因
情報取得元の構成情報取得をReplication Managerに設定する際にエラーが発生しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。
それでも問題が解決されない場合は，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN00512-E
ペア状態の取得に関する設定に失敗しました。（情報取得元：情報取得元名>）
ペア状態の定期更新の設定時にエラーが発生しました。
要因
情報取得元単位のペア状態取得をReplication Managerに設定する際にエラーが発生しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。
それでも問題が解決されない場合は，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN00514-E
構成情報の取得に失敗しました。
要求された処理は失敗しました。
要因
構成情報の取得に失敗しました。
対処
Replication Managerのイベントログに出力されたエラーメッセージに従って対処して，エラーの要因を取り除いてください。

KAVN00515-W
一部のコピーペアでペア状態の取得に失敗しました。
情報の取得に成功した場合，最新の情報が表示され，最終更新時刻が更新されます。最終更新時刻を確認して，参照したい情報が更新されているか確認してください。情報が更新されていない場合は，イベントログを参照して失敗の原因を解決して，再度ペア状態の更新を実行してください。
要因
一部のコピーペアでペア状態の取得に失敗しました。
対処
情報の取得に成功した場合，最新の情報が表示され，最終更新時刻が更新されます。最終更新時刻を確認して，参照したい情報が更新されているか確認してください。情報が更新されていない場合は，同時に出力される詳細メッセージに従って失敗の原因を解決して，ペア状態の更新を再度実行してください。

KAVN00516-E
ペア状態の取得に失敗しました。
要求された処理は失敗しました。イベントログを参照して失敗の原因を解決して，再度ペア状態の更新を実行してください。
要因
ペア状態の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00517-W
対象のペアがないため，ペア状態の取得は実行できません。（情報取得元：＜情報取得元名＞）
要因
情報取得元に指定したDevice Managerに，Replication Managerの管理対象となるコピーペアが存在しないため，定期更新でペア状態を取得できませんでした。
対処
情報取得元に指定したDevice Managerから構成情報を取得していない場合は，構成情報の取得を実行してください。また，情報取得元に指定したDevice Managerにペアが登録されていることを確認してください。

KAVN00518-E
ペア状態取得の設定に失敗しました。（対象：ペア管理サーバ上に定義されたコピーグループ，ペア管理サーバ名： ＜ペア管理サーバ名＞）
ペア状態の定期更新の設定時にエラーが発生しました。
要因
Replication Managerで，ペア管理サーバごとのペア状態の取得を設定した際に，エラーが発生しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。
それでも問題が解決されない場合は，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN00519-E
定期更新の設定中にエラーが発生しました。
要因
定期更新の設定中にエラーが発生しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。
それでも問題が解決されない場合は，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN00520-W
対象のペアがないため，ペア状態の取得は実行できません。（ペア管理サーバ名：＜ペア管理サーバ名＞）
要因
該当のペア管理サーバの管理するペアが存在しないため，定期のペア状態取得が実行できませんでした。
対処
ペア管理サーバにペアを登録し，構成情報を取得してください。

KAVN00521-E
情報取得元の削除は正常に完了しましたが，構成情報の更新処理でエラーが発生しました。
最新の構成情報がReplication Managerのウィンドウに反映されません。
要因
情報取得元の削除は正常に完了しましたが，構成情報の更新処理でエラーが発生しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00522-E
情報取得元の設定の変更は正常に完了しましたが，内部処理でエラーが発生しました。（情報取得元：＜情報取得元名＞）
Replication Managerのウィンドウには最新の情報が反映されません。
要因
情報取得元をReplication Managerに登録する際にエラーが発生しました。
対処
Replication Managerを再起動して，構成情報を取得してください。

KAVN00523-E
メンテナンスモードを解除中にエラーが発生しました。
要因
メンテナンスモード解除中にエラーが発生しました。
対処
同時に出力されているエラーメッセージに従って対処して，エラーの要因を取り除いてください。その後，Replication Managerを再起動してください。
それでも問題が解決されない場合は，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN00524-E
ペア名の変更に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00525-E
ペア定義の作成・編集が一部失敗しました。(ホスト名: ＜ホスト名＞，プレフィックス名: ＜プレフィックス名＞，コピーグループ名: ＜コピーグループ名＞)
要因
ペア定義の作成・編集が一部失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00526-E
ペア定義の削除が一部失敗しました。（ホスト名：＜ホスト名＞，プレフィックス名：＜プレフィックス名＞，コピーグループ名：＜コピーグループ名＞）
要因
ペア定義の削除が一部失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00528-E
ペア操作が一部失敗しました。（ホスト名：＜ホスト名＞，プレフィックス名：＜プレフィックス名＞，コピーグループ名：＜コピーグループ名＞）
要因
ペア操作が一部失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00529-E
ペア削除が一部失敗しました。（ホスト名：＜ホスト名＞，プレフィックス名：＜プレフィックス名＞，コピーグループ名：＜コピーグループ名＞）
要因
ペア削除が一部失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00531-E
ペア操作を実行できません。
要因
ペア操作を指定できないペアが含まれているため，ペア操作を実行できません。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00535-E
ペア状態の変更操作に失敗しました。（{＜コピーペア名＞ | ＜コピーグループ名＞} ：{split | resync | restore}）
要因
コピーペア状態の変更操作に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。コピーペアの構成および状態によっては，実行できない操作があります。現在のコピーペアの状態，カスケードなどのペア構成，コピーグループを構成するコピーペアの状態などを確認し，ボリューム複製機能のマニュアルを参照して，実行しようとしている操作が可能であるかを確認してください。

KAVN00536-E
ペア状態の変更操作後のステータス更新に失敗しました。（{＜コピーペア名＞ | ＜コピーグループ名＞} ： {split | resync | restore}）
要因
コピーペア状態の変更操作後にペアステータスの更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，ペア状態の変更操作をしたコピーペアに対してステータスの更新を実行してください。

KAVN00537-E
リソースグループの取得に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00538-E
リソースグループの更新に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00539-E
リソースグループの削除に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00540-E
リソースグループの追加に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00541-E
すでに同じ名称（＜リソースグループ名＞）でリソースグループが登録されています。
要因
すでに同じ名称のリソースグループが登録されている状態で，リソースグループを追加登録しました。
対処
リソースグループ名を重複しない名称に変更して，再度登録してください。

KAVN00542-E
指定されたリソースグループはありません。
要因
存在しないリソースグループに対して何らかの操作をしようとしました。
対処
直前に別の管理者が削除の操作を実行していないか確認してください。また，リソースグループ一覧を再表示し，登録されているリソースグループを確認してください。

KAVN00543-E
サイトの取得に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00544-E
サイトの更新に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00545-E
サイトの削除に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00546-E
サイトの追加に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00547-E
すでに同じ名称（＜サイト名＞）でサイトが登録されています。
要因
すでに同じ名称のサイトが登録されている状態で，サイトを追加登録しました。
対処
サイト名を重複しない名称に変更して，再度登録してください。

KAVN00548-E
指定されたサイトはありません。
要因
存在しないサイトに対して何らかの操作をしようとしました。
対処
直前に別の管理者が削除の操作を実行していないか確認してください。また，サイト一覧を再表示し，登録されているサイトを確認してください。

KAVN00549-E
タスクの取得に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00550-E
タスクの更新に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00551-E
タスクの削除に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00552-E
タスクの追加に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00553-E
タスクの登録に失敗しました。
要因
タスクの登録に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00554-E
指定されたタスクID（＜タスクID＞）のタスクはありません。
要因
存在しないタスクに対して何らかの操作をしようとしました。
対処
直前に別の管理者が削除の操作を実行していないか確認してください。また，タスク一覧を再表示し，登録されているタスクを確認してください。

KAVN00555-E
ワークフローの編集に失敗しました。
要因
ワークフローの編集に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00556-E
ワークフローの削除に失敗しました。
要因
ワークフローの削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00557-E
ワークフローの取得に失敗しました。
要因
ワークフローの取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00558-E
ワークフローの登録に失敗しました。
要因
ワークフローの登録に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00559-E
ワークフロー（＜ワークフロー名＞）の編集処理に必要なタスクの状態取得に失敗しました。
要因
ワークフローの編集処理に必要なタスクの状態取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00560-E
ワークフロー（＜ワークフロー名＞）の削除処理に必要なタスクの状態取得に失敗しました。
要因
ワークフローの削除処理に必要なタスクの状態取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00561-E
コピーペアの構成定義ウィザードの起動に失敗しました。
要因
コピーペアの構成定義ウィザードの起動に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00562-E
トポロジー情報の取得に失敗しました。
要因
トポロジー情報の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00563-E
グループの取得に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00564-E
ペアグループの作成に失敗しました。
要因
ペアグループの作成に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00565-E
グループの削除に失敗しました。
要因
グループの削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00566-E
コピーグループへの割り当てに失敗しました。
要因
コピーグループへの割り当てに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00567-E
コピーグループからの解除に失敗しました。
要因
コピーグループからの解除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00568-E
コピーグループの取得に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00569-E
コピーグループの作成に失敗しました。
要因
コピーグループの作成に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00570-E
コピーグループの削除に失敗しました。
要因
コピーグループの削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00571-E
ペアの取得に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00572-E
ペアの追加に失敗しました。
要因
ペアの追加に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00573-E
ペアの削除に失敗しました。
要因
ペアの削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00574-E
タスクの取得に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00575-E
タスクの作成に失敗しました。
要因
タスクの作成に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00576-E
コマンドデバイスの追加に失敗しました。（ボリューム：＜ボリューム＞）
要因
コマンドデバイスの追加に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00577-E
コマンドデバイスの削除に失敗しました。
要因
コマンドデバイスの削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。それでも発生する場合，Device Manager サーバでエラーが発生しているおそれがあります。
Replication Manager，または必要に応じてDevice Managerサーバのログを参照して問題を解決してください。

KAVN00578-E
コマンドデバイスの編集に失敗しました。
要因
コマンドデバイスの編集に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00579-E
コマンドデバイスに対する処理結果の取得に失敗しました。
要因
コマンドデバイスに対する処理結果の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00580-E
ジャーナルグループの追加に失敗しました。
要因
ジャーナルグループの追加に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。それでも発生する場合は，Replication Managerのデータベースが最新でないおそれがあります。ストレージシステムのリフレッシュを行ってから，再度実行してください。

KAVN00581-E
ジャーナルグループの削除に失敗しました。
要因
ジャーナルグループの削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。それでも発生する場合は，Replication Managerのデータベースが最新でないおそれがあります。ストレージシステムのリフレッシュを行ってから，再度実行してください。

KAVN00582-E
ジャーナルグループの編集に失敗しました。
要因
ジャーナルグループの編集に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。それでも発生する場合は，Replication Managerのデータベースが最新でないおそれがあります。ストレージシステムのリフレッシュを行ってから，再度実行してください。

KAVN00583-E
ジャーナルグループに対する処理結果の取得に失敗しました。
要因
ジャーナルグループに対する処理結果の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00584-E
ジャーナルボリュームが最大数を超えました。
要因
ジャーナルボリュームが最大数を超えました。
対処
不要なジャーナルボリュームを削除してください。

KAVN00585-I
ジャーナルグループの削除に成功しました。
要因
ジャーナルグループの削除に成功しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN00586-E
コマンドデバイスの編集に成功しましたが，後処理に失敗しました。
要因
コマンドデバイスの編集に成功しましたが，後処理に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，ストレージシステム情報の更新を実行してください。

KAVN00587-E
コマンドデバイスの削除に成功しましたが，後処理に失敗しました。
要因
コマンドデバイスの削除に成功しましたが，後処理に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，ストレージシステム情報の更新を実行してください。

KAVN00588-E
すでに削除されたコマンドデバイスです。（ボリューム：＜ボリューム＞）
要因
すでに削除されたコマンドデバイスです。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。

KAVN00589-E
ジャーナルプールの処理に失敗しました。
要因
ジャーナルプールに関する処理に失敗しました。
対処
Device Manager サーバでエラーが発生しているおそれがあります。
Replication Manager，または必要に応じてDevice Managerサーバのログを参照して問題を解決してください。

KAVN00590-E
予期しないエラーが発生しました。
要因
Replication Manager内部のインターフェースで，予期しないエラーが発生しました。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN00591-E
致命的なエラーが発生しました。
要因
Replication Manager内部で，致命的なエラーが発生しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。そのあと，Replication Managerを再起動してください。
それでも発生する場合，または詳細メッセージが出力されていない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN00592-E
プールの追加に成功しましたが，後処理に失敗しました。
要因
プールの追加に成功しましたが，後処理に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，ストレージシステム情報の更新を実行してください。

KAVN00593-E
プールの編集に成功しましたが，後処理に失敗しました。
要因
プールの編集に成功しましたが，後処理に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，ストレージシステム情報の更新を実行してください。

KAVN00594-E
プールの削除に成功しましたが，後処理に失敗しました。
要因
プールの削除に成功しましたが，後処理に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，ストレージシステム情報の更新を実行してください。

KAVN00595-E
ジャーナルグループの追加に成功しましたが，後処理に失敗しました。
要因
ジャーナルグループの追加に成功しましたが，後処理に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，ストレージシステム情報の更新を実行してください。

KAVN00596-E
ジャーナルグループの編集に成功しましたが，後処理に失敗しました。
要因
ジャーナルグループの編集に成功しましたが，後処理に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，ストレージシステム情報の更新を実行してください。

KAVN00597-E
ジャーナルグループの削除に成功しましたが，後処理に失敗しました。
要因
ジャーナルグループの削除に成功しましたが，後処理に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，ストレージシステム情報の更新を実行してください。

KAVN00601-E
指定された操作を実行できません。
要因
指定された操作を実行できません。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00602-E
タスクのキャンセルに失敗しました。
要因
タスクのキャンセルに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00603-E
タスクの実行に失敗しました。
要因
タスクの実行に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00604-E
タスクの更新に失敗しました。
要因
タスクの更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00605-E
リモートパスの追加に失敗しました。
要因
リモートパスの追加に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。
ミッドレンジストレージの場合は，ストレージシステムにコマンドデバイスが存在するか確認してください。
存在しない場合は，コマンドデバイスを作成してから再度実行してください。

KAVN00606-E
リモートパスの編集に失敗しました。
要因
リモートパスの編集に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。
ミッドレンジストレージの場合は，ストレージシステムにコマンドデバイスが存在するか確認してください。
存在しない場合は，コマンドデバイスを作成してから再度実行してください。

KAVN00607-E
リモートパスの削除に失敗しました。
要因
リモートパスの削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00608-E
リモートパスの追加に成功しましたが，後処理に失敗しました。
要因
リモートパスの追加に成功しましたが，後処理に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，ストレージシステム情報の更新を実行してください。

KAVN00609-E
リモートパスの編集に成功しましたが，後処理に失敗しました。
要因
リモートパスの編集に成功しましたが，後処理に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，ストレージシステム情報の更新を実行してください。

KAVN00610-E
リモートパスの削除に成功しましたが，後処理に失敗しました。
要因
リモートパスの削除に成功しましたが，後処理に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，ストレージシステム情報の更新を実行してください。

KAVN00611-E
リモートパスに対する処理は完了しましたが，結果の取得に失敗しました。
要因
リモートパスに対する処理結果の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00612-E
ポートに対する処理は完了しましたが，結果の取得に失敗しました。
要因
ポートに対する処理結果の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00613-E
Application Agentの追加に失敗しました。
要因
Application Agentの追加に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00614-E
Application Agentの編集に失敗しました。
要因
Application Agentの編集に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00615-E
Application Agentの削除に失敗しました。
要因
Application Agentの削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00616-E
Application Agent情報の更新に失敗しました。
要因
Application Agent情報の更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00618-E
Application Agentの設定に失敗しました。
要因
Application Agentの設定に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00619-E
Application Agentの設定には成功しましたが，データ保護状態の集約に失敗しました。
要因
データ保護状態の集約に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00621-E
Application Agentの情報の取得に失敗しました。
要因
データベースからの情報取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00622-E
Application Agentの設定には成功しましたが，アプリケーション構成情報の更新に失敗しました。
要因
アプリケーション構成情報の更新に失敗しました。
対処
［リソース］－［アプリケーション］を選択して表示される一覧画面から，ホスト情報更新を実行してください。

KAVN00623-W
Application Agentの追加には成功しましたが，アプリケーション構成情報の取得に失敗しました。
要因
アプリケーション構成情報の取得に失敗しました。
対処
Application Agentの設定を起動し，［登録時にApplication Agentによって管理されているアプリケーション構成情報を取得する。］チェックボックスにチェックを入れ，実行してください。
［エクスプローラ］メニューの［リソース］－［アプリケーション］で表示されるアプリケーションサブウィンドウに，該当するデータベースサーバの情報が表示されている場合は，そのサーバを選択し，ホスト情報更新を実行してください。

KAVN00624-W
Application Agentの編集には成功しましたが，アプリケーション構成情報の取得に失敗しました。
要因
アプリケーション構成情報の取得に失敗しました。
対処
Application Agentの設定を起動し，［登録時にApplication Agentによって管理されているアプリケーション構成情報を取得する。］チェックボックスにチェックを入れ，実行してください。
［エクスプローラ］メニューの［リソース］－［アプリケーション］で表示されるアプリケーションサブウィンドウに，該当するデータベースサーバの情報が表示されている場合は，そのサーバを選択し，ホスト情報更新を実行してください。

KAVN00625-E
レプリカ作成ウィザードの起動に失敗しました。
要因
レプリカ作成ウィザードの起動に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00626-E
レプリカ作成ウィザードの，対象の選択画面表示に失敗しました。
要因
レプリカ作成ウィザードの，対象の選択画面表示に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00627-E
DMLUの追加に失敗しました。
要因
DMLUの追加に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00628-E
コマンドデバイスの追加に失敗しました。
要因
コマンドデバイスの追加に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00629-E
リモートパスの処理に失敗しました。
要因
リモートパスの処理に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00630-E
逆方向パスの処理に失敗しました。
要因
逆方向パスの処理に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00631-E
正方向パスの処理に失敗しました。
要因
正方向パスの処理に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00632-E
ポート属性の変更に失敗しました。
要因
ポート属性の変更に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00633-E
レプリカ設定変更における，対象の選択に失敗しました。
要因
レプリカ設定変更における，対象の選択に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00634-E
レプリカ作成における，オプション設定処理に失敗しました。
要因
レプリカ作成における，オプション設定処理に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00635-E
レプリカ設定変更における，オプション設定処理に失敗しました。
要因
レプリカ設定変更における，オプション設定処理に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00636-E
レプリカ作成における，スケジュール設定処理に失敗しました。
要因
レプリカ作成における，スケジュール設定処理に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00637-E
レプリカ設定変更における，スケジュール設定処理に失敗しました。
要因
レプリカ設定変更における，スケジュール設定処理に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00638-E
レプリカ作成に失敗しました。
要因
レプリカ作成に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00639-E
レプリカの設定変更に失敗しました。
要因
レプリカの設定変更に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00641-E
コピーグループ情報の取得に失敗しました。
要因
コピーグループ情報の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00642-E
ペアグループの作成に失敗しました。
要因
ペアグループの作成に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00643-E
DEVN詳細情報の取得に失敗しました。
要因
DEVN詳細情報の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00644-E
ペア構成定義ウィザードの起動に失敗しました。
要因
ペア構成定義ウィザードの起動に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00645-E
ワークフローの登録に失敗しました。
要因
ワークフローの登録に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00646-E
ペアグループのコピーグループへの割り当てが失敗しました。
要因
ペアグループのコピーグループへの割り当てが失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00647-E
コピーグループからのペアグループ解放に失敗しました。
要因
コピーグループからのペアグループ解放に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00648-E
選択されたトポロジー操作は不正です。
要因
不正なトポロジー操作を行いました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00649-E
レプリカのマウントに失敗しました。
要因
レプリカのマウントに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00650-E
レプリカのマウント操作に失敗しました。
要因
レプリカのマウントに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00651-E
リストアレプリカウィザードの起動に失敗しました。
要因
リストアレプリカウィザードの起動に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00652-E
レプリカ対象の選択処理に失敗しました。
要因
レプリカ対象の選択処理に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00653-E
レプリカオプションの設定処理に失敗しました。
要因
レプリカオプションの設定処理に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00654-E
ディスク構成定義ファイルの編集に失敗しました。
要因
ディスク構成定義ファイルの編集に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00655-E
Device Managerの編集は完了しましたが，コピーペア構成を取得する処理に失敗しました。
要因
Device Managerの編集は完了しましたが，コピーペア構成を取得する処理に失敗しました。
対処
Replication Managerのイベントログに出力されたエラーメッセージに従って対処して，エラーの要因を取り除いてください。

KAVN00656-E
Business Continuity Manager / Mainframe Agentの編集は完了しましたが，コピーペア構成を取得する処理に失敗しました。
要因
Business Continuity Manager / Mainframe Agentの編集は完了しましたが，コピーペア構成を取得する処理に失敗しました。
対処
Replication Managerのイベントログに出力されたエラーメッセージに従って対処して，エラーの要因を取り除いてください。

KAVN00657-E
レプリカのリストアに失敗しました。
要因
レプリカのリストアに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00658-E
レプリカのアンマウントに失敗しました。
要因
レプリカのアンマウントに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00659-E
レプリカのアンマウント操作に失敗しました。
要因
レプリカのアンマウント操作に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00661-E
V-VOLの作成に失敗しました。
要因
V-VOLの作成に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00662-E
V-VOLの作成に成功しましたが，後処理に失敗しました。
要因
V-VOLの作成に成功しましたが，後処理に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，ストレージシステム情報の更新を実行してください。

KAVN00663-E
V-VOLの削除に成功しましたが，後処理に失敗しました。
要因
V-VOLの削除に成功しましたが，後処理に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，ストレージシステム情報の更新を実行してください。

KAVN00664-E
V-VOLの処理に失敗しました。
要因
V-VOLの処理に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00665-E
追加できる主LDEVの最大数を超えています。
要因
追加できる主LDEVの最大数を超えています。
対処
不要な主LDEVを削除してください。

KAVN00666-E
V-VOLグループの作成に失敗しました。
要因
V-VOLグループの作成に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00667-E
V-VOLの削除に失敗しました。
要因
V-VOLの削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00668-E
指定されたV-VOLは削除できません。
要因
指定されたV-VOLは削除できません。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00673-E
レプリカ作成ウィザードで，対象の選択処理に失敗しました。
要因
レプリカ作成ウィザードで，対象の選択処理に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00674-E
V-VOLの追加に失敗しました。
要因
V-VOLの追加に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00675-E
ユーザーロール情報の更新に失敗しました。
要因
ユーザーロール情報の更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00676-E
ユーザー情報の取得に失敗しました。
要因
ユーザー情報の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00677-E
V-VOLに対する処理結果の取得に失敗しました。
要因
V-VOLに対する処理結果の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00682-E
タスクの削除に失敗しました。
要因
タスクの削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00683-E
インスタンス情報の追加に失敗しました。
要因
インスタンス情報の追加に失敗しました。
対処
構成を見直し，再度実行してください。

KAVN00684-E
操作を継続できません。
要因
操作を継続できません。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00685-E
選択されたペアは操作できません。
要因
選択されたペアは操作できません。
対処
操作できるペア状態のコピーペアを選択してください。

KAVN00686-E
V-VOLの削除に失敗しました。
要因
V-VOLの削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00687-E
操作できるペアの最大数を超えています。
要因
操作できるペアの最大数を超えています。
対処
「条件」タブで，操作するペアを絞り込んでください。

KAVN00688-E
作成できるV-VOLグループの最大数を超えています。
要因
作成できるV-VOLグループの最大数を超えています。
対処
不要なV-VOLグループを削除してください。

KAVN00689-E
V-VOLの処理に失敗しました。
要因
V-VOLに関する処理に失敗しました。
対処
Device Manager サーバでエラーが発生しているおそれがあります。
Replication Manager，または必要に応じてDevice Managerサーバのログを参照して問題を解決してください。

KAVN00690-E
タスク実行の起動に失敗しました。
要因
タスク実行の起動に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00691-E
前画面に戻る処理に失敗しました。
要因
前画面に戻る処理に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00692-E
コピーグループのサイト，またはホストの情報取得に失敗しました。
要因
コピーグループのサイトまたは，ホストの情報取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00693-E
ワークフローの取得に失敗しました。
要因
ワークフローの取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00694-E
追加できる主LDEVの最大数を超えています。
要因
設定できる主LDEVの最大数を超えています。
対処
不要な主LDEVを対象のLDEV一覧から削除してください。

KAVN00695-E
V-VOLグループ内のV-VOL数が最大数を超えるため，V-VOLを作成できません。
要因
V-VOLグループ内のV-VOL数が最大数を超えるため，V-VOLを作成できません。
対処
指定するV-VOL数を減らしてから，再実行してください。

KAVN00696-E
トラブルシュート情報の取得に失敗しました。
要因
トラブルシュート情報画面の起動時にデータベースのアクセスに失敗，または予期せぬエラーが発生しました。
対処
トラブルシュート情報画面の起動元画面を更新したあと，再度操作してください。

KAVN00697-E
インフォメーションストア情報の更新に失敗しました。
要因
インフォメーションストア情報のExcluded設定に失敗しました。
対処
インフォメーションストア一覧を表示し，情報があることを確認してください。情報がある場合は再度実行してください。

KAVN00701-E
アラート設定の取得に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00702-E
タスクの更新に失敗しました。
要因
タスクの更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00703-E
アラート設定の更新に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00704-E
アラート設定の削除に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00705-E
アラート設定の追加に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00707-E
アラート設定を登録できません。
要因
登録できるアラート設定数の上限を超えるため，登録できません。
対処
不要なアラート設定を削除したあとに再度実行してください。

KAVN00708-E
設定した値に誤りがあります。
要因
入力した値に誤りがあります。
対処
詳細メッセージに従って設定した値を見直したあと，再度実行してください。

KAVN00709-E
以下のクラスタノードの設定に失敗しました。
要因
設定に失敗したクラスタノードがあります。
対処
詳細メッセージに従って設定した値を見直したあと，再度実行してください。

KAVN00710-E
すでに同じアラート名(＜アラート名＞)でアラート設定が登録されています。
要因
重複するアラート名がすでに登録されています。
対処
アラート名を重複しない名称に変更して，再度登録してください。

KAVN00711-E
指定されたアラート設定(＜アラート名＞)はありません。
要因
すでに削除されたアラート設定です。
対処
直前に別の管理者が削除の操作を実行していないか確認してください。また，アラート設定一覧を再表示し，登録されているアラート設定を確認してください。

KAVN00712-E
テスト用のアラートの送信に失敗しました。
要因
テストアラート機能の実行に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00713-E
ホスト情報の更新に失敗しました。
要因
ホスト情報の更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00714-E
システム環境が不正です。
要因
システム環境が不正です。
対処
有効なライセンスキーを使用してください。

KAVN00715-E
このライセンスキーは無効です。
要因
このライセンスキーは無効です。
対処
正しいライセンスキーを入力してください。

KAVN00716-E
有効なライセンスキーがライセンスキーファイル内に見つかりませんでした。
要因
有効なライセンスキーがライセンスキーファイル内に見つかりませんでした。
対処
有効なライセンスキーを含んだライセンスキーファイルを使用してください。

KAVN00717-E
情報取得元の取得に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00718-E
情報取得元の更新に失敗しました。(名称: ＜名称＞)
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00719-E
情報取得元の削除に失敗しました。(名称: ＜名称＞)
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00720-E
情報取得元の追加に失敗しました。(名称: ＜名称＞)
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00721-E
情報取得元の接続確認に失敗しました。
要因
入力した値では情報取得元に接続できません。情報報取得元のバージョンまたはユーザーID，パスワードが不正です。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，入力値を変更して再度実行してください。

KAVN00722-E
すでに同じ名称または同じホストIDで情報取得元が登録されています。(名称: ＜名称＞ ホストID: ＜ホストID＞ )
要因
重複する名称またはホストIDがすでに登録されています。
対処
名称またはホストIDを重複しない名称に変更したあとに，再度実行してください。

KAVN00723-E
指定された名称(＜名称＞)の情報取得元はありません。
要因
Replication Managerに登録されていない情報取得元に対して，編集または削除を実行しました。
対処
別の管理者が同時に削除の操作をしたかどうかを確認してください。情報取得元一覧を再表示して設定一覧内容を確認して，足りない情報取得元があれば追加してください。

KAVN00724-E
すでに情報取得元の接続情報が更新されているおそれがあります。(名称: ＜名称＞)
要因
すでに同じ名称の情報取得元に対して，編集を実行しました。
対処
別の管理者が同時に編集の操作をしたかどうかを確認してください。情報取得元一覧を再表示して設定一覧内容を確認して，設定内容に誤りがあれば編集してください。

KAVN00725-E
監視設定の取得に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00726-E
ペア管理サーバ情報はありません。
要因
情報取得元が削除されていました。
対処
別の管理者が同時に削除の操作をしたかどうかを確認してください。情報取得元一覧を再表示して設定一覧内容を確認して，足りない情報取得元があれば追加してください。

KAVN00727-E
監視設定の更新に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，監視設定の操作を再度実行してください。

KAVN00728-E
構成設定の取得に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00729-E
構成設定の更新に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，構成設定の操作を再度実行してください。

KAVN00730-E
構成の更新に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00731-E
リソースの取得に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00732-E
指定されたリソースはすでにアラート設定に登録されています。
要因
アラート設定に新しく追加するリソースが一つもありません。
対処
指定したリソースを確認してください。

KAVN00733-E
テンプレートの登録に失敗しました。(テンプレート: ＜テンプレート＞)
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，入力値を変更して再度実行してください。

KAVN00734-E
アラートの取得に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00735-E
アラート情報はありません。(日時: ＜アラートの発生日時＞)
要因
アラート情報が存在しません。
対処
再度アラート一覧を表示してください。対象としたアラート情報が存在しない場合，期限切れデータ削除の時間が過ぎました。対処の必要はありません。

KAVN00736-E
マイコピーグループ編集に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00737-E
マイコピーグループ更新に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00738-W
情報更新するマイコピーグループはありません。
要因
情報更新するマイコピーグループが現在のReplication Managerが管理する構成情報に存在しません。
対処
マイコピーグループ編集ウィンドウを表示して登録内容を確認してください。必要であれば，マイコピーグループを登録し直したあとに再度マイコピーグループ更新を実行してください。

KAVN00739-E
完了設定に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00740-E
アラート有効化に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00741-E
アラート無効化に失敗しました。
要因
データベースのアクセスに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN00742-E
アラート設定にリソースを登録できません。
要因
登録するリソースのメトリックが異なるため，同じアラート設定に登録できません。
対処
同じメトリックのリソースになるようにリソースを選択してからアラート設定を再度実行してください。

KAVN00743-E
インスタンス情報の更新に失敗しました。
要因
インスタンス情報の更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って構成を見直したあとに，再度実行してください。

KAVN00745-E
対象のペア数が最大値を超えました。
要因
10000件より多いペアが操作対象として選択されています。
対処
ペア数が10000件以内になるように選択するペアを見直してください。

KAVN00746-E
次の画面への遷移に失敗しました。
要因
次の画面への遷移に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN00790-E
データベース一覧の更新に失敗しました。
要因
データベース情報のExcluded設定に失敗しました。
対処
データベース一覧を表示し，情報があることを確認してください。情報がある場合は再度実行してください。

KAVN00791-E
選択したリソースの削除に失敗しました。
要因
すべてのリソースが削除対象として選択されています。
対処
一部のリソースを選択してリソース削除を実行してください。

KAVN01800-I
RAID Managerのインスタンスは正常に停止しました。
要因
RAID Managerのインスタンス（HORCMインスタンス）が正常に停止しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN01801-I
RAID Managerのインスタンスは起動しています。
要因
RAID Managerのインスタンス（HORCMインスタンス）が起動しています。
対処
対処の必要はありません。

KAVN01802-I
RAID Managerのインスタンスが停止しています。
要因
RAID Managerのインスタンス（HORCMインスタンス）が停止しています。
対処
対処の必要はありません。

KAVN01803-I
RAID Managerのインスタンスが停止しています。
要因
RAID Managerのインスタンス（HORCMインスタンス）が停止しています。
対処
対処の必要はありません。

KAVN01804-E
RAID Managerのインスタンスのステータスの取得中にエラーが発生しました。
要因
RAID Managerのインスタンス（HORCMインスタンス）のステータスの取得に失敗しました。
対処
RAID Managerの状態を確認し，問題を取り除いたあと，再度操作を実行してください。

KAVN01805-E
サポートしているバージョンのRAID Managerが見つかりません。
要因
Replication Managerが前提としているバージョンのRAID Managerが見つかりません。
対処
Replication Managerが前提としているバージョンのRAID Managerをインストールしたあと，再度操作を実行してください。

KAVN01806-E
RAID Managerが見つかりません。
要因
RAID Managerがインストールされていません。
対処
Replication Managerが前提としているバージョンのRAID Managerをインストールしたあと，再度操作を実行してください。

KAVN01807-E
-stop以外の引数が指定されました。
要因
-stop以外の引数がコマンドラインで指定されました。
対処
コマンドの引数を見直し，再度コマンドを実行してください。

KAVN01808-I
Collection of maintenance information from the Replication Manager agent will now start.
要因
Replication Managerエージェント機能の保守情報の収集を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN01809-I
Collection of maintenance information from the Replication Manager agent has ended.
要因
Replication Managerエージェントの保守情報の収集が終了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN01811-E
The specified directory cannot be accessed.
要因
Device ManagerエージェントのTICコマンドの引数に指定されたディレクトリにアクセスできません。
対処
引数に指定したディレクトリが存在するか，または，アクセス権限が与えられているかを確認して，再度実行してください。

KAVN01812-E
An error occurred during collection of maintenance information from the Replication Manager agent.
要因
Replication Managerエージェント機能の保守情報の収集中に，Device ManagerエージェントのTICコマンドでエラーが発生しました。
対処
Device ManagerエージェントのTICコマンドを再度実行してください。それでもエラーが発生する場合は，引数の値を変更して再度実行してください。それでも問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN01813-E
The specified parameter value is invalid.
要因
複数の引数が指定されています。または，引数の指定が不正です。
対処
引数を一つだけ指定して，Device ManagerエージェントのTICコマンドを再度実行してください。それでもエラーが発生する場合は，引数の値を変更して再度実行してください。それでも問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN02300-I
管理しているリソース数を計算しました。（オープン系システムのコピーペア数：＜リソース数＞）
要因
Replication Managerで管理しているオープン系システムのコピーペア数を計算しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02301-I
管理しているリソース数を計算しました。（リモートDevice Managerが管理するオープン系システムのLDEV数：＜リソース数＞）
要因
Replication Managerで管理しているリモートDevice Managerが情報取得元となるオープン系システムのLDEV数を計算しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02302-I
管理しているリソース数を計算しました。（メインフレーム系システムのコピーペア数：＜リソース数＞）
要因
Replication Managerで管理しているメインフレーム系システムのコピーペア数を計算しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02303-I
管理しているリソース数を計算しました。（メインフレーム系システムのLDEV数：＜リソース数＞）
要因
Replication Managerで管理しているメインフレーム系システムのLDEV数を計算しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02306-E
ディスク構成定義ファイルの編集が一部失敗しました。（情報取得元名：＜情報取得元名＞，プレフィックス名：＜プレフィックス名＞，ディスク構成：＜ディスク構成＞）
要因
ディスク構成定義ファイルの編集が一部失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02307-I
ディスク構成定義ファイルの編集を開始しました。（情報取得元名：＜情報取得元名＞，プレフィックス名：＜プレフィックス名＞，ディスク構成：＜ディスク構成＞）
要因
ディスク構成定義ファイルの編集を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02308-I
ディスク構成定義ファイルの編集が完了しました。（情報取得元名：＜情報取得元名＞，プレフィックス名：＜プレフィックス名＞，ディスク構成：＜ディスク構成＞）
要因
ディスク構成定義ファイルの編集が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02309-E
ディスク構成定義ファイルの編集に失敗しました。（情報取得元名：＜情報取得元名＞，プレフィックス名：＜プレフィックス名＞，ディスク構成：＜ディスク構成＞）
要因
ディスク構成定義ファイルの編集に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02312-E
ディスク構成定義ファイルの配布が一部失敗しました。（情報取得元名：＜情報取得元名＞，プレフィックス名：＜プレフィックス名＞，ディスク構成：＜ディスク構成＞）
要因
ディスク構成定義ファイルの配布が一部失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02313-I
ディスク構成定義ファイルの配布を開始しました。（情報取得元名：＜情報取得元名＞，プレフィックス名：＜プレフィックス名＞，ディスク構成：＜ディスク構成＞）
要因
ディスク構成定義ファイルの配布を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02314-I
ディスク構成定義ファイルの配布が完了しました。（情報取得元名：＜情報取得元名＞，プレフィックス名：＜プレフィックス名＞，ディスク構成：＜ディスク構成＞）
要因
ディスク構成定義ファイルの配布が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02315-E
ディスク構成定義ファイルの配布に失敗しました。（情報取得元名：＜情報取得元名＞，プレフィックス名：＜プレフィックス名＞，ディスク構成：＜ディスク構成＞）
要因
ディスク構成定義ファイルの配布に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02316-I
タスク(配布)を開始しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
配布を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02317-I
タスク(配布)が完了しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
配布が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02318-I
タスク(主ホスト変更)を開始しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
主ホストの変更を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02319-I
タスク(主ホスト変更)が完了しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
主ホストの変更が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02320-I
タスク(定義ペア編集)を開始しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
定義ペア作成・編集を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02321-I
タスク(定義ペア編集)が完了しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
定義ペア作成・編集が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02322-I
Replication Managerが許可しないバージョンのBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentがあるため，メインフレーム系システムを操作することができません。 (情報取得元: ＜情報取得元名＞)
要因
Replication Managerが許可しないバージョンのBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentが存在するため，メインフレーム系システムを操作することができません。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02323-W
Replication Managerが許可しない初期設定パラメーターを持つBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentがあるため，メインフレーム系システムを操作することができません。 (情報取得元: ＜情報取得元名＞)
要因
次の要因が考えられます。

初期設定パラメーターにローカルサイトのDADIDがプレフィックスごとに異なって設定されています。

初期設定パラメーターに設定されているローカルサイトのDADIDが，Replication Managerに登録されているほかのBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentの初期設定パラメーターでローカルサイトのDADIDに設定されています。

初期設定パラメーターに同じプレフィックスが複数設定されています。

対処
初期設定パラメーターを見直したあと，再度実行してください。

KAVN02324-I
ホスト情報の更新を開始しました。（ホスト名：＜ホスト名＞，アプリケーション種別：＜アプリケーション種別＞）
要因
ホスト情報の更新を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02325-I
ホスト情報の更新が完了しました。（ホスト名：＜ホスト名＞，アプリケーション種別：＜アプリケーション種別＞）
要因
ホスト情報の更新が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02326-E
ホスト情報の更新に失敗しました。（ホスト名：＜ホスト名＞，アプリケーション種別：＜アプリケーション種別＞）
要因
ホスト情報の更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02328-I
タスクの作成を開始しました。
要因
タスクの作成を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02329-I
タスクの作成が完了しました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
タスクの作成が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02330-E
タスクの作成に失敗しました。
要因
タスクの作成に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02331-I
タスクの編集を開始しました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
タスクの編集を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02332-I
タスクの編集が完了しました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
タスクの編集が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02333-E
タスクの編集に失敗しました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
タスクの編集に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02334-I
タスクの実行を開始しました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
タスクの実行を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02335-I
タスクの実行が完了しました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
タスクの実行が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02336-E
タスクの実行に失敗しました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
タスクの実行に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02337-I
タスクのキャンセルを開始しました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
タスクのキャンセルを開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02338-I
タスクのキャンセルが完了しました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
タスクのキャンセルが完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02339-E
タスクのキャンセルに失敗しました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
タスクのキャンセルに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02340-I
タスクの削除を開始しました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
タスクの削除を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02341-I
タスクの削除が完了しました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
タスクの削除が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02342-E
タスクの削除に失敗しました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
タスクの削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02343-I
タスク状態の更新を開始しました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
タスク状態の更新を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02344-I
タスク状態の更新が完了しました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
タスク状態の更新が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02345-E
タスク状態の更新に失敗しました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
タスク状態の更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02346-I
レプリカのマウントを開始しました。（情報取得元名：＜情報取得元名＞，ラベル：＜ラベル＞，マウントポイント：＜マウントポイント＞）
要因
レプリカのマウントを開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02347-I
レプリカのマウントが完了しました。（情報取得元名：＜情報取得元名＞，ラベル：＜ラベル＞，マウントポイント：＜マウントポイント＞）
要因
レプリカのマウントが完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02348-E
レプリカのマウントに失敗しました。（情報取得元名：＜情報取得元名＞，ラベル：＜ラベル＞，マウントポイント：＜マウントポイント＞）
要因
レプリカのマウントに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02349-I
レプリカのアンマウントを開始しました。（情報取得元名：＜情報取得元名＞，ラベル：＜ラベル＞）
要因
レプリカのアンマウントを開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02350-I
レプリカのアンマウントが完了しました。（情報取得元名：＜情報取得元名＞，ラベル：＜ラベル＞）
要因
レプリカのアンマウントが完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02351-E
レプリカのアンマウントに失敗しました。（情報取得元名：＜情報取得元名＞，ラベル：＜ラベル＞）
要因
レプリカのアンマウントに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02352-I
タスク(takeover)を開始しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
takeover操作を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02353-I
タスク(takeover)が完了しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
takeover操作が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02354-W
タスク(takeover)がタイムアウトしました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
コマンドの実行は成功しましたが，完了確認処理でタイムアウトが発生しました。
対処
対象の操作が完了しているかどうかはReplication Managerが表示する構成情報を参照して確認してください。

KAVN02355-I
タスク(swap)を開始しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
swap操作を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02356-I
タスク(swap)が完了しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
swap操作が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02357-W
タスク(swap)がタイムアウトしました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
コマンドの実行は成功しましたが，完了確認処理でタイムアウトが発生しました。
対処
対象の操作が完了しているかどうかはReplication Managerが表示する構成情報を参照して確認してください。

KAVN02358-I
タスク(takeover-recovery(resync))を開始しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
takeover-recovery(resync)操作を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02359-I
タスク(takeover-recovery(resync))が完了しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
takeover-recovery(resync)操作が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02360-W
タスク(takeover-recovery(resync))がタイムアウトしました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
コマンドの実行は成功しましたが，完了確認処理でタイムアウトが発生しました。
対処
対象の操作が完了しているかどうかはReplication Managerが表示する構成情報を参照して確認してください。

KAVN02361-I
タスク(takeover-recovery(recreate))を開始しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
takeover-recovery(recreate)操作を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02362-I
タスク(takeover-recovery(recreate))が完了しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
takeover-recovery(recreate)操作が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02363-W
タスク(takeover-recovery(recreate))がタイムアウトしました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
コマンドの実行は成功しましたが，完了確認処理でタイムアウトが発生しました。
対処
対象の操作が完了しているかどうかはReplication Managerが表示する構成情報を参照して確認してください。

KAVN02364-I
タスク(force-split)を開始しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
takeover操作を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02365-I
タスク(force-split)が完了しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
takeover操作が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02366-W
タスク(force-split)がタイムアウトしました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
コマンドの実行は成功しましたが，完了確認処理でタイムアウトが発生しました。
対処
対象の操作が完了しているかどうかはReplication Managerが表示する構成情報を参照して確認してください。

KAVN02367-I
レプリカ情報の取得を開始しました。（データベースサーバ名：＜データベースサーバ名＞，バックアップサーバ名：＜バックアップサーバ名＞，オプション：＜オプション＞）
要因
レプリカ情報の取得を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02368-I
レプリカ情報の取得が完了しました。（データベースサーバ名：＜データベースサーバ名＞，バックアップサーバ名：＜バックアップサーバ名＞，オプション：＜オプション＞）
要因
レプリカ情報の取得が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02369-E
レプリカ情報の取得に失敗しました。（データベースサーバ名：＜データベースサーバ名＞，バックアップサーバ名：＜バックアップサーバ名＞，オプション：＜オプション＞）
要因
レプリカ情報の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02370-I
レプリカの削除を開始しました。（情報取得元名：＜情報取得元名＞，ラベル：＜ラベル＞，世代識別名：＜世代識別名＞）
要因
レプリカの削除を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02371-I
レプリカの削除が完了しました。（情報取得元名：＜情報取得元名＞，ラベル：＜ラベル＞，世代識別名：＜世代識別名＞）
要因
レプリカの削除が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02372-E
レプリカの削除に失敗しました。（情報取得元名：＜情報取得元名＞，ラベル：＜ラベル＞，世代識別名：＜世代識別名＞）
要因
レプリカの削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02373-W
有効なライセンスキーを登録していないためアラート通知を実行できませんでした。(アラート名:＜アラート名＞，リソースID:＜リソースID＞)
要因
Replication Managerからアラートが通知されようとしましたが，有効なライセンスキーが登録されていないため，アラート通知を実行できません。
対処
アラートを通知する場合は，ライセンス登録のためのダイアログを開き，有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを入力してください。

KAVN02374-I
ペア状態の取得を開始しました。(対象：ストレージシステム上に定義されたコピーグループ，ストレージシステム名： ＜ストレージシステム名＞)
要因
ペア状態の取得を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02375-I
ペア状態の取得が完了しました。(対象：ストレージシステム上に定義されたコピーグループ，ストレージシステム名： ＜ストレージシステム名＞)
要因
ペア状態の取得が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02376-E
ペア状態の取得に失敗しました。(対象：ストレージシステム上に定義されたコピーグループ，ストレージシステム名： ＜ストレージシステム名＞)
要因
ペア状態の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02377-I
対象のペアがないため，ペア状態の取得をスキップしました。(対象：ストレージシステム上に定義されたコピーグループ，ストレージシステム名： ＜ストレージシステム名＞)
要因
対象のペアが存在しないため，ペア状態の取得をスキップしました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02378-I
ユーザー認証情報がサポートしていない形式のため，コピーグループ情報の取得をスキップしました。(対象：ストレージシステム上に定義されたコピーグループ，ストレージシステム名： ＜ストレージシステム名＞)
要因
ユーザー認証が実施できないため，コピーグループ情報の取得をスキップしました。
対処
対処の必要はありません。
ただし，ストレージシステム上に定義されたコピーグループを管理する場合は，Device Managerにストレージシステムを登録する際に登録したSVPのユーザーID，パスワードをRAID Managerが使用できる形式に変更してください。

KAVN02379-E
ストレージシステム上で定義されたコピーグループ情報の取得に失敗しました。(ストレージシステム名： ＜ストレージシステム名＞)
要因
ストレージシステム上で定義されたコピーグループ情報の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02380-I
タスク(ノード追加)を開始しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
ノード追加を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02381-I
タスク(ノード追加)が完了しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
ノード追加が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02382-I
タスク(ノード削除)を開始しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
ノード削除を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02383-I
タスク(ノード削除)が完了しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
ノード削除が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02384-I
構成情報の同期を開始しました。(情報取得元: ＜情報取得元名＞)
要因
構成情報の同期を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02385-I
構成情報の同期が完了しました。(情報取得元: ＜情報取得元名＞)
要因
構成情報の同期が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02386-E
構成情報の同期に失敗しました。(情報取得元: ＜情報取得元名＞)
要因
構成情報の同期に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02387-I
ストレージシステム情報更新を開始しました。(情報取得元: ＜情報取得元名＞，ストレージシステム名： ＜ストレージシステム名＞)
要因
ストレージシステム情報更新を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02388-I
ストレージシステム情報更新が完了しました。(情報取得元: ＜情報取得元名＞，ストレージシステム名： ＜ストレージシステム名＞)
要因
ストレージシステム情報更新が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02389-E
ストレージシステム情報更新に失敗しました。(情報取得元: ＜情報取得元名＞，ストレージシステム名： ＜ストレージシステム名＞)
直後に実行されたペア状態の取得が完了しても，最新の情報が取得できていない可能性があります。
要因
ストレージシステム情報更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02390-I
タスク(modify(Freeze/Run option))を開始しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
Freeze/Runオプションの編集を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02391-I
タスク(modify(Freeze/Run option))が完了しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
Freeze/Runオプションの編集が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02392-I
タスク(modify(edit group name))を開始しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
コピーグループ名の編集を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02393-I
タスク(modify(edit group name))が完了しました。(タスクID: ＜タスクID＞)
要因
コピーグループ名の編集が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02394-I
RMIレジストリサービスを起動しました。
要因
RMIレジストリサービスを起動しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02395-E
RMIレジストリサービスの起動に失敗しました。
要因
RMIレジストリサービスの起動に失敗しました。
対処
base.propertiesのbase.rmi.portに指定されているポートがほかのアプリケーションで使用されていないことを確認し，Replication Managerのサービスを再起動してください。

KAVN02396-I
タスク（create volume）を開始しました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
ボリュームの作成を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02397-I
タスク（create volume）が完了しました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
ボリュームの作成が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02398-I
タスク（allocate volume）を開始しました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
ボリュームの割り当てを開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02399-I
タスク（allocate volume）が完了しました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
ボリュームの割り当てが完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02400-I
タスク（unallocate volume）を開始しました。（タスクID: ＜タスクID＞）
要因
ボリュームの割り当て解除を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02401-I
タスク（unallocate volume）が完了しました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
ボリュームの割り当て解除が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02402-I
タスク（delete volume）を開始しました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
ボリュームの削除を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02403-I
タスク（delete volume）が完了しました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
ボリュームの削除が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02404-I
LUNが存在しないボリュームに対する割り当て解除操作をスキップしました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
LUNが存在しないボリュームに対する割り当て解除操作をスキップしました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02405-I
存在しないボリュームに対する削除操作をスキップしました。（タスクID: ＜タスクID＞）
要因
存在しないボリュームに対する削除操作をスキップしました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02406-I
実行中タスクのキャンセルを完了しました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
実行中タスクのキャンセルを完了しました。
対処
ホストビュー，またはコピーペア構成定義ビューを参照して，コピー進捗率を確認してください。

KAVN02407-I
タスク（modify(path group ID)）を開始しました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
パスグループIDの編集を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02408-I
タスク（modify(path group ID)）が完了しました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
パスグループIDの編集が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02409-I
実行中タスクのキャンセルを開始しました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
実行中タスクのキャンセルを開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02500-E
主ホストの変更に失敗しました。（変更元ホスト名/プレフィックス名： ｛＜変更元ホスト名＞｜＜プレフィックス名＞｝，変更先ホスト名/プレフィックス名： ｛＜変更先ホスト名＞｜＜プレフィックス名＞｝，コピーグループ名： ＜コピーグループ名＞）
要因
主ホストの変更に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02501-W
ペア削除の完了確認処理がタイムアウトしました。
要因
コマンドの実行は成功しましたが，完了確認処理でタイムアウトが発生しました。
対処
ペア削除が完了しているかどうかはReplication Managerが表示する構成情報を参照して確認してください。

KAVN02502-E
タスクの編集に失敗しました。
要因
タスクの編集に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02503-E
主ホストの変更に失敗しました。（コピーグループ名：＜コピーグループ名＞）
要因
主ホストの変更に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02504-E
情報取得元の削除に失敗しました。
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。
要因
情報取得元の削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02505-W
一部の情報取得元の削除に失敗しました。
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。
要因
一部の情報取得元の削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02506-E
ホスト情報の更新に失敗しました。
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。
要因
ホスト情報の更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02507-W
一部の情報取得元でホスト情報の更新に失敗しました。
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。
要因
一部の情報取得元でホスト情報の更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02508-E
タスクの作成に失敗しました。
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。
要因
タスクの作成に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02509-E
タスクの編集に失敗しました。（タスクID：＜タスクID＞）
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。
要因
タスクの編集に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02510-E
タスクの実行に失敗しました。（タスクID：＜タスクID＞）
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。
要因
タスクの実行に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02511-W
一部のタスクのキャンセルに失敗しました。
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。
要因
一部のタスクのキャンセルに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02512-E
タスクのキャンセルに失敗しました。
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。
要因
タスクのキャンセルに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02513-W
一部のタスクの削除に失敗しました。
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。
要因
一部のタスクの削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02514-E
タスクの削除に失敗しました。
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。
要因
タスクの削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02515-E
タスク情報の更新に失敗しました。
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。
要因
タスク情報の更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02516-W
一部のタスクでタスク情報の更新に失敗しました。
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。
要因
一部のタスクでタスク情報の更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02517-E
タスク情報の定期更新の実行に失敗しました。
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。
要因
タスク情報の定期更新の実行に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02518-E
レプリカのマウントに失敗しました。（情報取得元：＜情報取得元＞，ラベル：＜ラベル＞，マウントポイント：＜マウントポイント＞）
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。
要因
レプリカのマウントに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02519-E
レプリカのアンマウントに失敗しました。（情報取得元：＜情報取得元＞，ラベル：＜ラベル＞）
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。
要因
レプリカのアンマウントに失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02520-E
ペア作成は成功しましたが，ホスト情報の更新に失敗しました。（ホスト名：＜ホスト名＞）
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。
要因
ペア作成は成功しましたが，ホスト情報の更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02521-E
ペア削除は成功しましたが，ホスト情報の更新に失敗しました。（ホスト名：＜ホスト名＞）
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。
要因
ペア削除は成功しましたが，ホスト情報の更新に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02522-E
ペア操作（アドバンスド）に失敗しました。
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。
要因
ペア操作（アドバンスド）に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02523-E
ペア作成に失敗しました。
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。
要因
ペア作成に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，ストレージシステム情報の更新を実行して，最新の構成情報をReplication Managerに反映してください。そのあと，次のどちらかの方法で副ボリュームを隠ぺいしてください。

Application Agentの設定で副ボリュームを隠ぺいする。必要に応じてコピーペア状態の変更を実行してコピーペアを作成する。

コピーペア構成定義ウィザードを使用して，対象の構成定義ファイルを削除してから再度タスクを実行する。

KAVN02524-E
ペア削除に失敗しました。
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。
要因
ペア削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，ストレージシステム情報の更新を実行して，最新の構成情報をReplication Managerに反映してください。そのあと，再度実行してください。

KAVN02550-I
ライセンスキーまたはライセンスキーファイルを入力してください。
要因
ライセンスキーまたはライセンスキーファイルが入力されていません。
対処
ライセンスキーまたはライセンスキーファイルを入力してください。

KAVN02551-W
セッションタイムアウトです。再ログインしてください。
要因
セッションタイムアウトです。
対処
再ログインしてください。

KAVN02552-E
セッションが無効です。再ログインしてください。
要因
セッションが無効です。
対処
再ログインしてください。

KAVN02553-W
ライセンスファイルが容量の上限を超えました。
要因
ライセンスファイルが容量の上限を超えました。
対処
正しいライセンスキーファイルを入力してください。

KAVN02554-W
ライセンスキーが不正か，すでに登録されているライセンスキーを登録しようとした可能性があります。
要因
ライセンスキーが不正か，すでに登録されているライセンスキーを登録しようとした可能性があります。
対処
正しいライセンスキーを入力してください。

KAVN02555-W
セッションタイムアウトが発生したため，本画面は無効になりました。操作を再実行し，画面の再表示を行ってください。
要因
セッションタイムアウトです。
対処
操作を再実行し，画面の再表示を行ってください。

KAVN02556-I
選択されたジャーナルグループは，すでに削除されています。画面を更新してください。
要因
選択されたジャーナルグループは，すでに削除されています。
対処
画面を更新してください。

KAVN02557-I
選択されたホストのいくつかは，すでに削除されています。画面を更新してください。
要因
選択されたホストのいくつかは，すでに削除されています。
対処
画面を更新してください。

KAVN02558-I
選択されたストレージシステムのいくつかは，すでに削除されています。画面を更新してください。
要因
選択されたストレージシステムのいくつかは，すでに削除されています。
対処
画面を更新してください。

KAVN02559-I
選択されたサイトのいくつかは，すでに削除されています。画面を更新してください。
要因
選択されたサイトのいくつかは，すでに削除されています。
対処
画面を更新してください。

KAVN02560-I
選択されたペア管理サーバのいくつかは，すでに削除されています。画面を更新してください。
要因
選択されたペア管理サーバのいくつかは，すでに削除されています。
対処
画面を更新してください。

KAVN02561-I
選択されたペア管理サーバのいくつかは，すでに追加されています。画面を更新してください。
要因
選択されたペア管理サーバのいくつかは，すでに追加されています。
対処
画面を更新してください。

KAVN02562-I
選択されたホストのいくつかは，すでに追加されています。画面を更新してください。
要因
選択されたホストのいくつかは，すでに追加されています。
対処
画面を更新してください。

KAVN02563-I
選択されたストレージシステムのいくつかは，すでに追加されています。画面を更新してください。
要因
選択されたストレージシステムのいくつかは，すでに追加されています。
対処
画面を更新してください。

KAVN02564-I
選択されたプールは，すでに削除されています。画面を更新してください。
要因
選択されたプールは，すでに削除されています。
対処
画面を更新してください。

KAVN02565-I
選択されたプールのいくつかは，すでに削除されています。画面を更新してください。
要因
選択されたプールのいくつかは，すでに削除されています。
対処
画面を更新してください。

KAVN02566-W
すでに最大値である＜最大アラート数＞個のアラート設定が登録されています。
これ以上のアラート設定は登録できません。
要因
すでに登録されているアラート設定の個数が最大値に達しています。
対処
これ以上のアラート設定は登録できません。

KAVN02567-I
｛非常時｜ 一時的｝ライセンスキーの有効期間は，＜日数＞日間です。＜日＞に満了します。
要因
期間がもうすぐ満了します。
対処
新しいライセンスキーまたはライセンスキーファイルを登録してください。

KAVN02568-W
｛非常時｜ 一時的｝ライセンスキーの有効期間は，＜日数＞日間です。＜日＞に満了します。正規のライセンスキーまたはライセンスキーファイルを入力してください。
要因
登録されたライセンスキーの有効期間がもうすぐ満了します。
対処
正規のライセンスキーまたはライセンスキーファイルを入力してください。

KAVN02569-W
必要な権限がありません。
要因
必要な権限がありません。
対処
システム管理者に連絡してください。

KAVN02570-I
ライセンス情報が更新されました。
要因
ライセンス情報が更新されました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02571-E
レプリカ情報取得の開始に失敗しました。
要因
対象のホストのレプリカを管理するバックアップサーバが登録されていません。
対処
対象のホストにバックアップサーバを登録してから，再度実行してください。

KAVN02572-E
レプリカ削除の開始に失敗しました。
要因
Replication ManagerとApplication Agentのバージョンが一致していません。
対処
最新のApplication Agentをインストールしてください。

KAVN02573-E
レプリカの削除に失敗しました。
要因
レプリカの削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02574-E
レプリカの取得に失敗しました。
要因
レプリカの取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02575-W
Replication Managerのライセンスキーを登録していないか，Replication Managerの権限がないため，画面を表示できません。
要因
Replication Managerのライセンスキーを登録していないか，Replication Managerの権限がないため，画面を表示できません。
対処
Replication Managerのライセンスキーを登録してください。ライセンスが有効である場合には，User Management権限のあるユーザーにReplication Managerの権限を追加してもらってください。

KAVN02576-E
ノードの追加に失敗しました。
要因
ノードを追加できませんでした。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02577-E
ノードの削除に失敗しました。
要因
ノードを削除できませんでした。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02579-E
ペア管理サーバの構成定義ファイルの取得に失敗しました。（ペア管理サーバ名：＜ペア管理サーバ名＞，ストレージシステム名：＜ストレージシステム名＞）
要因
ペア管理サーバの構成定義ファイルの取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあと，[ストレージシステム一覧]画面で対象のストレージシステムを選択し[ストレージシステム情報更新]を実行してください。

KAVN02580-E
ペア管理サーバのバージョン情報の取得に失敗しました。（ペア管理サーバ名：＜ペア管理サーバ名＞）
要因
ペア管理サーバのバージョン情報の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあと，Device Managerを使用して対象のホストを更新してください。

KAVN02581-E
ストレージシステムの構成情報の取得に失敗しました。（ストレージシステム名：＜ストレージシステム名＞）
要因
ストレージシステムの構成情報の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02582-E
ホストの構成情報の取得に失敗しました。（ホスト名：＜ホスト名＞）
要因
ホストの構成情報の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02583-E
ストレージシステムの構成情報の取得に失敗しました。（ストレージシステム名：＜ストレージシステム名＞）
要因
ストレージシステムの構成情報の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあと，[ストレージシステム一覧]画面で対象のストレージシステムを選択し[ストレージシステム情報更新]を実行してください。

KAVN02584-E
デバイスグループで定義されたコピーグループの構成情報の取得に失敗しました。（ペア管理サーバ名：＜ペア管理サーバ名＞，ストレージシステム名：＜ストレージシステム名＞）
要因
デバイスグループで定義されたコピーグループの構成情報の取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあと，[ストレージシステム一覧]画面で対象のストレージシステムを選択し[ストレージシステム情報更新]を実行してください。

KAVN02585-E
ホストの構成情報の取得で内部エラーが発生しました。（ホスト名：＜ホスト名＞）
要因
ホストの構成情報の取得で内部エラーが発生しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあと，Device Managerを使用して対象のホストを更新してください。

KAVN02586-E
ストレージシステムの構成情報の取得で内部エラーが発生しました。（ストレージシステム名：＜ストレージシステム名＞）
要因
ストレージシステムの構成情報の取得で内部エラーが発生しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあと，[ストレージシステム一覧]画面で対象のストレージシステムを選択し[ストレージシステム情報更新]を実行してください。

KAVN02800-W
コピーペア状態の変更（アドバンスド）の最終確認処理がタイムアウトしました。
要因
コマンドの実行には成功しましたが，タイムアウトが発生しました。
対処
Replication Managerで表示される情報を参照し，コピーペア操作の完了を確認してください。

KAVN02801-E
takeover操作に失敗しました。
要因
takeover操作に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02802-E
swap操作に失敗しました。
要因
swap操作に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02803-E
force-split操作に失敗しました。
要因
force-split操作に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02804-E
takeover-recovery(resync)操作に失敗しました。
要因
takeover-recovery(resync)操作に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02805-E
takeover-recovery(recreate)操作に失敗しました。
要因
takeover-recovery(recreate)操作に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02815-W
一部のレプリカの情報取得に失敗しました。同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。
要因
一部のレプリカの情報取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02816-E
レプリカ情報取得に失敗しました。同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。
要因
レプリカ情報取得に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02817-E
一部のレプリカの削除に失敗しました。同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。
要因
一部のレプリカの削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02818-W
レプリカ削除に失敗しました。同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。
要因
レプリカの削除に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02822-E
takeover操作[horctakeover -S]に失敗しました。
要因
takeover操作[horctakeover -S]に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02823-W
takeover操作[horctakeover -S]がタイムアウトしました。
要因
takeover操作[horctakeover -S]の完了確認中にタイムアウトしました。
対処
対象の操作が完了しているかどうかはReplication Managerが表示する構成情報を参照して確認してください。

KAVN02824-E
swap操作[pairsplit]に失敗しました。
要因
swap操作[pairsplit]に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02825-E
swap操作[pairresync -swaps]に失敗しました。
要因
swap操作[pairresync -swaps]に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02826-W
swap操作[pairsplit]がタイムアウトしました。
要因
swap操作[pairsplit]の完了確認中にタイムアウトしました。
対処
対象の操作が完了しているかどうかはReplication Managerが表示する構成情報を参照して確認してください。

KAVN02827-W
swap操作[pairresync -swaps]がタイムアウトしました。
要因
swap操作[pairresync -swaps]の完了確認中にタイムアウトしました。
対処
対象の操作が完了しているかどうかはReplication Managerが表示する構成情報を参照して確認してください。

KAVN02828-E
force-split操作[horctakeover -l]に失敗しました。
要因
force-split操作[horctakeover -l]に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02829-W
force-split操作[horctakeover -l]がタイムアウトしました。
要因
force-split操作[horctakeover -l]の完了確認中にタイムアウトしました。
対処
対象の操作が完了しているかどうかはReplication Managerが表示する構成情報を参照して確認してください。

KAVN02830-E
takeover-recovery(resync)操作[pairresync -swaps]に失敗しました。
要因
takeover-recovery(resync)操作[pairresync -swaps]に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02831-W
takeover-recovery(resync)操作[pairresync -swaps]がタイムアウトしました。
要因
takeover-recovery(resync)操作[pairresync -swaps]の完了確認中にタイムアウトしました。
対処
対象の操作が完了しているかどうかはReplication Managerが表示する構成情報を参照して確認してください。

KAVN02832-E
takeover-recovery(recreate)操作[pairsplit -R + pairsplit -S]に失敗しました。
要因
takeover-recovery(recreate)操作[pairsplit -R + pairsplit -S]に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02833-E
takeover-recovery(recreate)操作[paircreate]に失敗しました。
要因
takeover-recovery(recreate)操作[paircreate]に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02834-W
takeover-recovery(recreate)操作[pairsplit -R + pairsplit -S]がタイムアウトしました。
要因
takeover-recovery(recreate)操作[pairsplit -R + pairsplit -S]の完了確認中にタイムアウトしました。
対処
対象の操作が完了しているかどうかはReplication Managerが表示する構成情報を参照して確認してください。

KAVN02835-W
takeover-recovery(recreate)操作[paircreate]がタイムアウトしました。
要因
takeover-recovery(recreate)操作[paircreate]の完了確認中にタイムアウトしました。
対処
対象の操作が完了しているかどうかはReplication Managerが表示する構成情報を参照して確認してください。

KAVN02836-E
対象のコピーペアがないため構成定義ファイルを編集できません。（ペア管理サーバ： ＜ペア管理サーバ＞，インスタンス番号： ＜インスタンス番号＞，コピーペア名： ＜コピーペア名＞）
要因
対象のコピーペアがないため構成定義ファイルを編集できません。
対処
指定した構成定義ファイルに操作対象のペアがあることを確認したあとに，再度実行してください。

KAVN02837-E
takeover操作[horctakeover -S]に失敗しました。（ペア管理サーバ ： ＜ペア管理サーバ＞， インスタンス番号 ： ＜インスタンス番号＞， コピーグループ名 ： ＜コピーグループ名＞）
要因
takeover操作[horctakeover -S]に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02838-E
swap操作[pairsplit]に失敗しました。（ペア管理サーバ ： ＜ペア管理サーバ＞， インスタンス番号 ： ＜インスタンス番号＞， コピーグループ名 ： ＜コピーグループ名＞）
要因
swap操作[pairsplit]に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02839-E
swap操作[pairresync -swaps]に失敗しました。（ペア管理サーバ ： ＜ペア管理サーバ＞， インスタンス番号 ： ＜インスタンス番号＞， コピーグループ名 ： ＜コピーグループ名＞）
要因
swap操作[pairresync -swaps]に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02840-E
force-split操作[horctakeover -l]に失敗しました。（ペア管理サーバ ： ＜ペア管理サーバ＞， インスタンス番号 ： ＜インスタンス番号＞， コピーグループ名 ： ＜コピーグループ名＞）
要因
force-split操作[horctakeover -l]に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02841-E
takeover-recovery(resync)操作[pairresync -swaps]に失敗しました。（ペア管理サーバ ： ＜ペア管理サーバ＞， インスタンス番号 ： ＜インスタンス番号＞， コピーグループ名 ： ＜コピーグループ名＞）
要因
takeover-recovery(resync)操作[pairresync -swaps]に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02842-E
takeover-recovery(recreate)操作[pairsplit -R + pairsplit -S]に失敗しました。（ペア管理サーバ ： ＜ペア管理サーバ＞， インスタンス番号 ： ＜インスタンス番号＞， コピーグループ名 ： ＜コピーグループ名＞）
要因
takeover-recovery(recreate)操作[pairsplit -R + pairsplit -S]に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02843-E
takeover-recovery(recreate)操作[paircreate]に失敗しました。（ペア管理サーバ ： ＜ペア管理サーバ＞， インスタンス番号 ： ＜インスタンス番号＞， コピーグループ名 ： ＜コピーグループ名＞）
要因
takeover-recovery(recreate)操作[paircreate]に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02846-E
ペア状態の定期更新の実行に失敗しました。（対象：ストレージシステム上に定義されたコピーグループ，ストレージシステム名： ＜ストレージシステム名＞）
要因
ペア状態の定期更新が実行できませんでした。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02847-E
ペア状態取得の設定に失敗しました。（対象：ストレージシステム上に定義されたコピーグループ，ストレージシステム名： ＜ストレージシステム名＞）
ペア状態の定期更新の設定時にエラーが発生しました。
要因
Replication Managerで，ストレージシステムごとのペア状態の取得を設定した際に，エラーが発生しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。
それでも問題が解決されない場合は，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN02848-E
ペア状態取得の設定に失敗しました。
ペア状態の定期更新の設定時にエラーが発生しました。
要因
Replication Managerで，ペア管理サーバまたはストレージシステムごとのペア状態の取得を設定した際に，エラーが発生しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。
それでも問題が解決されない場合は，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN02849-E
グループの編集に失敗しました。
要因
グループの編集に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02850-E
指定された構成定義ファイルが変更されているため，構成定義ファイルの編集を中止しました。（ペア管理サーバ名： ＜ペア管理サーバ＞，インスタンス番号： ＜インスタンス番号＞，コピーグループ名： ＜コピーグループ名＞）
要因
指定された構成定義ファイルが変更されているため，構成定義ファイルの編集を中止しました。
対処
構成定義ファイルの内容を見直してください。そのあと，必要に応じて再度実行してください。

KAVN02851-E
コピーグループ名の変更に失敗しました。（変更前コピーグループ名： ＜変更前コピーグループ名＞）
要因
コピーグループ名の変更に失敗しました。同時に出力される詳細メッセージの要因を確認してください。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02852-E
コピーグループ名の変更に成功しましたが，ホスト情報の更新に失敗しました。（ホスト名：＜ホスト名＞，変更前コピーグループ名： ＜変更前コピーグループ名＞）
要因
コピーグループ名の変更は成功しましたが，ホスト情報の更新に失敗しました。同時に出力される詳細メッセージの要因を確認してください。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02853-E
ボリュームの作成に失敗しました。（ストレージシステム名：＜ストレージシステム名＞）
要因
ボリュームの作成に失敗しました。同時に出力される詳細メッセージの要因を確認してください。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02854-E
ボリュームの割り当てに失敗しました。（ストレージシステム名：＜ストレージシステム名＞，ポート名：＜ポート名＞，ホストグループ名：＜ホストグループ名＞）
要因
ボリュームの割り当てに失敗しました。同時に出力される詳細メッセージの要因を確認してください。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02855-E
システムオプションの編集に失敗しました。
要因
システムオプションの編集に失敗しました。同時に出力される詳細メッセージの要因を確認してください。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。それでも発生する場合は，Replication Managerのデータベースが最新でないおそれがあります。ストレージシステムのリフレッシュを行ってから，再度実行してください。

KAVN02856-E
副ボリュームの追加に失敗しました。
要因
副ボリュームの追加に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02857-E
ミラーオプションの編集に失敗しました。(ミラーID: ＜ミラーID＞)
要因
ジャーナルグループの追加もしくはジャーナルグループの編集は成功しましたが，ミラーオプションの編集に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，ミラーオプションの編集を再度実行してください。それでも発生する場合は，Replication Managerのデータベースが最新でないおそれがあります。ストレージシステムのリフレッシュを行ってから，再度実行してください。

KAVN02858-E
Freeze/Run設定の変更に失敗しました。
要因
Freeze/Run設定の変更に失敗しました。同時に出力される詳細メッセージの要因を確認してください。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処したあとに，再度実行してください。

KAVN02859-E
ボリュームの割り当て解除に失敗しました。（ストレージシステム名：＜ストレージシステム名＞）
要因
ボリュームの割り当て解除に失敗しました。同時に出力される詳細メッセージの要因を確認してください。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02860-E
ボリュームの削除に失敗しました。（ストレージシステム名：＜ストレージシステム名＞）
要因
ボリュームの削除に失敗しました。同時に出力される詳細メッセージの要因を確認してください。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02861-W
タスクのキャンセル操作により，ペア作成タスクを停止しました。ストレージシステム上のペア作成は継続しています。
要因
タスクのキャンセル操作により，ペア作成タスクを停止しました。
対処
ホストビュー，またはコピーペア構成定義ビューを参照して，コピー進捗率を確認してください。

KAVN02862-E
パスグループIDの編集に失敗しました。
要因
パスグループIDの編集に失敗しました。同時に出力される詳細メッセージの要因を確認してください。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02863-W
選択したタスクはすでにキャンセル中です。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
選択したタスクはすでにキャンセル中です。
対処
対処の必要はありません。

KAVN02864-E
コピーペア名編集に失敗しました。
要因
コピーペア名編集操作を実行できませんでした。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN02865-E
スナップショットグループ設定編集に失敗しました。
要因
スナップショットグループ設定編集に失敗しました。
対処
同時に出力される詳細メッセージに従って対処してください。

KAVN03200-E
実行できるコマンドが見つかりません。
要因
実行できるコマンドが見つかりませんでした。
対処
Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。

KAVN03201-E
コマンドの実行に失敗しました。
要因
コマンドの実行に失敗しました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。

KAVN03202-E
ホストにアプリケーションがインストールされていません。
要因
ホストにアプリケーションがインストールされていません。
対処
ホストにアプリケーションが正しくインストールされていることを確認してください。

KAVN03203-E
コマンドのリクエストに失敗したか，またはコマンドの実行結果の解析に失敗しました。
要因
コマンドのリクエストに失敗したか，またはコマンドの実行結果の解析に失敗しました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。

KAVN03204-E
コマンドの最大文字数を超えています。
要因
コマンドの最大文字数を超えています。
対処
Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。

KAVN03205-E
"DEFAULT.dat"，"mail.conf"または，"init.confファイル"どれかのファイルのオープンに失敗しました。
要因
"DEFAULT.dat"，"mail.conf"または，"init.conf"のどれかのファイルのオープンに失敗しました。
対処
"DEFAULT.dat"，"mail.conf"または，"init.conf"がほかのプロセスによってロックされていないか，アクセス権限があるか確認してから再度実行してください。

KAVN03206-E
XMLリクエストに必要な属性値がありません。
要因
XMLリクエストに必要な属性値がありません。
対処
Replication ManagerとReplication Manager Application Agentがインストールされているホストの間で正しく通信が行われていることを確認してから再度実行してください。

KAVN03207-I
Replication Manager Application Agentからの保守情報の収集を開始しました。
要因
Replication Manager Application Agentからの保守情報の収集を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN03213-I
Replication Manager Application Agentの保守情報の収集が完了しました。
要因
Replication Manager Application Agentの保守情報の収集が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN03216-E
Replication Manager Application Agentからの保守情報の収集に失敗しました。(理由:内部エラーが発生しました)
要因
Replication Manager Application Agentからの保守情報の収集に失敗しました。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVN03217-E
agent.propertiesファイルが存在しないか，情報が不正です。
要因
agent.propertiesファイルがReplication Manager Application Agentホストに存在しないか，情報が不正です。
対処
次の対処を行ってください。

＜Hitachi Command Suite共通エージェントコンポーネントサービスインストールパス＞¥mod¥hrpmap¥configにagent.propertiesファイルがあるかどうかを確認してください。

agent.propertiesファイルにagent.hptm.locationの値が正しく記載されているかを確認してください。

KAVN03218-E
パラメーターが指定されていません。
要因
パラメーターが指定されていません。
対処
正しいパラメーターを指定してください。

KAVN03219-E
パラメーターの指定が多すぎます。
要因
パラメーターの指定が多すぎます。
対処
正しいパラメーターを指定してください。

KAVN03220-E
ディレクトリを指定する為の最初のパラメーターが設定されていません。
要因
ディレクトリを指定する為の最初のパラメーターが設定されていません。
対処
最初のパラメーターとしてディレクトリを指定してください。

KAVN03221-E
パラメーターに不正な値が含まれています。値 = ＜ユーザー設定値＞
要因
パラメーターに不正な値が含まれています。
対処
次の対処を行ってください。

c:¥やd:¥で始まるパス名を指定してください。

入力したパス名が260文字を超えていないか確認してください。

KAVN03222-E
不正なオプションが指定されました。
要因
不正なオプションが指定されました。
対処
正しいオプションを指定してください。

KAVN03223-E
コマンドを実行する為の権限がありません。
要因
コマンドを実行する為の権限がありません。
対処
管理者権限を持つユーザーIDでログインしてください。

KAVN03224-E
Replication Manager Application Agentからの保守情報の収集に失敗しました(理由:フォルダ/ファイルがアクセス中か，内部エラーが発生しました)。
要因
Replication Manager Application Agentからの保守情報の収集に失敗しました。(理由:フォルダ/ファイルがアクセス中か，内部エラーが発生しました)
対処
フォルダの場所を確認してください。または，ファイルが別のプロセスやユーザーによって使用中でないか確認してください。

KAVN03225-E
指定されたディレクトリにアクセスできません。[＜ユーザー設定値＞]
要因
ユーザーが指定したドライブまたはディレクトリにアクセスできません。
対処
正しいドライブまたはディレクトリを指定してください。

10.2 KAVN10000～KAVN19999

Replication Managerに関するメッセージ（KAVN10000～KAVN19999）を次の表に示します。

表10-2 KAVN10000～KAVN19999：Replication Managerのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KAVN10001-I
The task has started. (task ID = ＜タスクID＞, Target = ＜操作対象＞, Task Type = ＜タスク種別＞)
要因
ペア作成を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10002-I
The task has finished. (task ID = ＜タスクID＞, Target = ＜操作対象＞, Task Type = ＜タスク種別＞)
要因
ペア作成が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10003-W
The task has time out. (task ID = ＜タスクID＞, Target = ＜操作対象＞, Task Type = ＜タスク種別＞)
要因
ペア作成の完了確認処理でタイムアウトが発生しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10004-W
An attempt to modify the configuration definition file has failed. (pair management server = ＜ペア管理サーバ名＞, instance number = ＜インスタンス番号＞)
要因
構成定義ファイルの変更に失敗しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10005-W
An attempt to delete the configuration definition file has failed. (pair management server = ＜ペア管理サーバ名＞, instance number = ＜インスタンス番号＞)
要因
構成定義ファイルの削除に失敗しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10006-I
The task has started. (task ID = ＜タスクID＞, Target = ＜操作対象＞, Task Type = ＜タスク種別＞)
要因
ペア操作を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10007-I
The task has finished. (task ID = ＜タスクID＞, Target = ＜操作対象＞, Task Type = ＜タスク種別＞)
要因
ペア操作が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10008-W
The task has time out. (task ID = ＜タスクID＞, Target = ＜操作対象＞, Task Type = ＜タスク種別＞)
要因
ペア操作の完了確認処理でタイムアウトが発生しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10009-E
An attempt to execute a task has failed. (task ID = ＜タスクID＞, Target = ＜操作対象＞, Task Type = ＜タスク種別＞)
要因
タスクの実行に失敗しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10010-I
The task has started. (task ID = ＜タスクID＞, Target = ＜操作対象＞, Task Type = ＜タスク種別＞)
要因
ペア削除を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10011-I
The task has finished. (task ID = ＜タスクID＞, Target = ＜操作対象＞, Task Type = ＜タスク種別＞)
要因
ペア削除が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10014-E
An attempt to edit a Disk Configuration Definition File has partially failed. (information source = ＜情報取得元名＞, Prefix = ＜プレフィックス名＞, DiskList = ＜ディスク構成＞)
要因
ディスク構成定義ファイルの編集が一部失敗しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10015-I
Editing Disk Configuration Definition File has started. (information source = ＜情報取得元名＞, Prefix = ＜プレフィックス名＞, DiskList = ＜ディスク構成＞)
要因
ディスク構成定義ファイルの編集を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10016-I
Editing Disk Configuration Definition File has finished. (information source = ＜情報取得元名＞, Prefix = ＜プレフィックス名＞, DiskList = ＜ディスク構成＞)
要因
ディスク構成定義ファイルの編集が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10017-E
An attempt to edit Disk Configuration Definition File has failed. (information source = ＜情報取得元名＞, Prefix = ＜プレフィックス名＞, DiskList = ＜ディスク構成＞)
要因
ディスク構成定義ファイルの編集に失敗しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10020-E
An attempt to distribute a Disk Configuration Definition File has partially failed. (information source = ＜情報取得元名＞, Prefix = ＜プレフィックス名＞, DiskList = ＜ディスク構成＞)
要因
ディスク構成定義ファイルの配布が一部失敗しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10021-I
Distributing Disk Configuration Definition File has started. (information source = ＜情報取得元名＞, Prefix = ＜プレフィックス名＞, DiskList = ＜ディスク構成＞)
要因
ディスク構成定義ファイルの配布を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10022-I
Distributing Disk Configuration Definition File has finished. (information source = ＜情報取得元名＞, Prefix = ＜プレフィックス名＞, DiskList = ＜ディスク構成＞)
要因
ディスク構成定義ファイルの配布が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10023-E
An attempt to distribute Disk Configuration Definition File has failed. (information source = ＜情報取得元名＞, Prefix = ＜プレフィックス名＞, DiskList = ＜ディスク構成＞)
要因
ディスク構成定義ファイルの配布に失敗しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10024-I
The task has started. (task ID = ＜タスクID＞, Target = ＜操作対象＞, Task Type = ＜タスク種別＞)
要因
配布を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10025-I
The task has finished. (task ID = ＜タスクID＞, Target = ＜操作対象＞, Task Type = ＜タスク種別＞)
要因
配布が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10026-I
The task has started. (task ID = ＜タスクID＞, Target = ＜操作対象＞, Task Type = ＜タスク種別＞)
要因
主ホスト変更を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10027-I
The task has finished. (task ID = ＜タスクID＞, Target = ＜操作対象＞, Task Type = ＜タスク種別＞)
要因
主ホスト変更が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10028-I
The task has started. (task ID = ＜タスクID＞, Target = ＜操作対象＞, Task Type = ＜タスク種別＞)
要因
定義ペア作成・編集を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10029-I
The task has finished. (task ID = ＜タスクID＞, Target = ＜操作対象＞, Task Type = ＜タスク種別＞)
要因
定義ペア作成・編集が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10030-W
The task has time out. (task ID = ＜タスクID＞, Target = ＜操作対象＞, Task Type = ＜タスク種別＞)
要因
ペア削除の完了確認処理でタイムアウトが発生しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10031-I
Creation of a task has started.
要因
タスクの作成を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10032-I
A task was created successfully. (task ID = ＜タスクID＞)
要因
タスクの作成が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10033-E
An attempt to create a task has failed.
要因
タスクの作成に失敗しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10034-I
Editing of a task has started. (task ID = ＜タスクID＞)
要因
タスクの編集を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10035-I
A task was edited successfully. (task ID = ＜タスクID＞)
要因
タスクの編集が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10036-E
An attempt to edit a task has failed. (task ID = ＜タスクID＞)
要因
タスクの編集に失敗しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10037-I
Execution of a task has started. (task ID = ＜タスクID＞)
要因
タスクの実行を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10038-I
A task was executed successfully. (task ID = ＜タスクID＞)
要因
タスクの実行が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10039-E
An attempt to execute a task has failed. (task ID = ＜タスクID＞)
要因
タスクの実行に失敗しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10040-I
Cancellation of a task has started. (task ID = ＜タスクID＞)
要因
タスクのキャンセルを開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10041-I
A task was canceled successfully. (task ID = ＜タスクID＞)
要因
タスクのキャンセルが完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10042-E
An attempt to cancel a task has failed. (task ID = ＜タスクID＞)
要因
タスクのキャンセルに失敗しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10043-I
Deletion of a task has started. (task ID = ＜タスクID＞)
要因
タスクの削除を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10044-I
A task was deleted successfully. (task ID = ＜タスクID＞)
要因
タスクの削除が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10045-E
An attempt to delete a task has failed. (task ID = ＜タスクID＞)
要因
タスクの削除に失敗しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10046-I
Mounting of a replica has started. (information source name = ＜情報取得元名＞, label = ＜ラベル＞, mount point = ＜マウントポイント＞)
要因
レプリカのマウントを開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10047-I
A replica was mounted successfully. (information source name = ＜情報取得元名＞, label = ＜ラベル＞, mount point = ＜マウントポイント＞)
要因
レプリカのマウントが完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10048-E
An attempt to mount a replica has failed. (information source name = ＜情報取得元名＞, label = ＜ラベル＞, mount point = ＜マウントポイント＞)
要因
レプリカのマウントに失敗しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10049-I
Unmounting of a replica has started. (information source name = ＜情報取得元名＞, label = ＜ラベル＞)
要因
レプリカのアンマウントを開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10050-I
A replica was unmounted successfully. (information source name = ＜情報取得元名＞, label = ＜ラベル＞)
要因
レプリカのアンマウントが完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10051-E
An attempt to unmount a replica has failed. (information source name = ＜情報取得元名＞, label = ＜ラベル＞)
要因
レプリカのアンマウントに失敗しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10052-I
タスクを開始しました。（タスクID: ＜タスクID＞, 操作対象: ＜操作対象＞, タスク種別: ＜タスク種別＞)
要因
takeover操作を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10053-I
タスクが完了しました。(タスクID: ＜タスクID＞, 操作対象: ＜操作対象＞, タスク種別: ＜タスク種別＞)
要因
takeover操作が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10054-W
タスクがタイムアウトしました。(タスクID: ＜タスクID＞, 操作対象: ＜操作対象＞, タスク種別: ＜タスク種別＞)
要因
コマンドの実行は成功しましたが，完了確認処理でタイムアウトが発生しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10055-I
タスクを開始しました。（タスクID: ＜タスクID＞, 操作対象: ＜操作対象＞, タスク種別: ＜タスク種別＞)
要因
swap操作を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10056-I
タスクが完了しました。(タスクID: ＜タスクID＞, 操作対象: ＜操作対象＞, タスク種別: ＜タスク種別＞)
要因
swap操作が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10057-W
タスクがタイムアウトしました。(タスクID: ＜タスクID＞, 操作対象: ＜操作対象＞, タスク種別: ＜タスク種別＞)
要因
コマンドの実行は成功しましたが，完了確認処理でタイムアウトが発生しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10058-I
タスクを開始しました。（タスクID: ＜タスクID＞, 操作対象: ＜操作対象＞, タスク種別: ＜タスク種別＞)
要因
takeover-recovery(resync)操作を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10059-I
タスクが完了しました。(タスクID: ＜タスクID＞, 操作対象: ＜操作対象＞, タスク種別: ＜タスク種別＞)
要因
takeover-recovery(resync)操作が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10060-W
タスクがタイムアウトしました。(タスクID: ＜タスクID＞, 操作対象: ＜操作対象＞, タスク種別: ＜タスク種別＞)
要因
コマンドの実行は成功しましたが，完了確認処理でタイムアウトが発生しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10061-I
タスクを開始しました。（タスクID: ＜タスクID＞, 操作対象: ＜操作対象＞, タスク種別: ＜タスク種別＞)
要因
takeover-recovery(recreate)操作を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10062-I
タスクが完了しました。(タスクID: ＜タスクID＞, 操作対象: ＜操作対象＞, タスク種別: ＜タスク種別＞)
要因
takeover-recovery(recreate)操作が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10063-W
タスクがタイムアウトしました。(タスクID: ＜タスクID＞, 操作対象: ＜操作対象＞, タスク種別: ＜タスク種別＞)
要因
コマンドの実行は成功しましたが，完了確認処理でタイムアウトが発生しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10064-I
タスクを開始しました。（タスクID: ＜タスクID＞, 操作対象: ＜操作対象＞, タスク種別: ＜タスク種別＞)
要因
takeover操作を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10065-I
タスクが完了しました。(タスクID: ＜タスクID＞, 操作対象: ＜操作対象＞, タスク種別: ＜タスク種別＞)
要因
takeover操作が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10066-W
タスクがタイムアウトしました。(タスクID: ＜タスクID＞, 操作対象: ＜操作対象＞, タスク種別: ＜タスク種別＞)
要因
コマンドの実行は成功しましたが，完了確認処理でタイムアウトが発生しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10067-I
レプリカ情報の取得を開始しました。（データベースサーバ名：＜データベースサーバ名＞，バックアップサーバ名：＜バックアップサーバ名＞，オプション：＜オプション＞）
要因
レプリカ情報の取得を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10068-I
レプリカ情報の取得が完了しました。（データベースサーバ名：＜データベースサーバ名＞，バックアップサーバ名：＜バックアップサーバ名＞，オプション：＜オプション＞）
要因
レプリカ情報の取得が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10069-E
レプリカ情報の取得に失敗しました。（データベースサーバ名：＜データベースサーバ名＞，バックアップサーバ名：＜バックアップサーバ名＞，オプション：＜オプション＞）
要因
レプリカ情報の取得に失敗しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10070-I
レプリカの削除を開始しました。（情報取得元名：＜情報取得元名＞，ラベル：＜ラベル＞，世代識別名：＜世代識別名＞）
要因
レプリカの削除を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10071-I
レプリカの削除が完了しました。（情報取得元名：＜情報取得元名＞，ラベル：＜ラベル＞，世代識別名：＜世代識別名＞）
要因
レプリカの削除が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10072-E
レプリカの削除に失敗しました。（情報取得元名：＜情報取得元名＞，ラベル：＜ラベル＞，世代識別名：＜世代識別名＞）
要因
レプリカの削除に失敗しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10073-I
副ボリュームの隠ぺいを開始しました。（コピーグループ名：＜コピーグループ名＞，タスクID：＜タスクID＞）
要因
副ボリュームの隠ぺいを開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10074-I
副ボリュームの隠ぺいが完了しました。（コピーグループ名：＜コピーグループ名＞，タスクID：＜タスクID＞）
要因
副ボリュームの隠ぺいが完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10075-E
副ボリュームの隠ぺいに失敗しました。（コピーグループ名：＜コピーグループ名＞，タスクID：＜タスクID＞）
要因
副ボリュームの隠ぺいに失敗しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10076-I
副ボリュームの隠ぺいの解除を開始しました。（コピーグループ名：＜コピーグループ名＞，タスクID：＜タスクID＞）
要因
副ボリュームの隠ぺいの解除を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10077-I
副ボリュームの隠ぺいの解除が完了しました。（コピーグループ名：＜コピーグループ名＞，タスクID：＜タスクID＞）
要因
副ボリュームの隠ぺいの解除が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10078-E
副ボリュームの隠ぺいの解除に失敗しました。（コピーグループ名：＜コピーグループ名＞，タスクID：＜タスクID＞）
要因
副ボリュームの隠ぺいの解除に失敗しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10079-I
副ボリュームの隠ぺいを開始しました。（情報取得元名：＜情報取得元名＞）
要因
副ボリュームの隠ぺいを開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10080-I
副ボリュームの隠ぺいが完了しました。（情報取得元名：＜情報取得元名＞）
要因
副ボリュームの隠ぺいが完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10081-E
副ボリュームの隠ぺいに失敗しました。（情報取得元名：＜情報取得元名＞）
要因
副ボリュームの隠ぺいに失敗しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10082-I
副ボリュームの隠ぺいの解除を開始しました。（情報取得元名：＜情報取得元名＞）
要因
副ボリュームの隠ぺいの解除を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10083-I
副ボリュームの隠ぺいの解除が完了しました。（情報取得元名：＜情報取得元名＞）
要因
副ボリュームの隠ぺいの解除が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10084-E
副ボリュームの隠ぺいの解除に失敗しました。（情報取得元名：＜情報取得元名＞）
要因
副ボリュームの隠ぺいを解除できませんでした。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10085-I
タスクを開始しました。（タスクID: ＜タスクID＞, 操作対象: ＜操作対象＞, タスク種別: ＜タスク種別＞)
要因
ノード追加を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10086-I
タスクが完了しました。(タスクID: ＜タスクID＞, 操作対象: ＜操作対象＞, タスク種別: ＜タスク種別＞)
要因
ノード追加が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10087-I
タスクを開始しました。（タスクID: ＜タスクID＞, 操作対象: ＜操作対象＞, タスク種別: ＜タスク種別＞)
要因
ノード削除を開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10088-I
タスクが完了しました。(タスクID: ＜タスクID＞, 操作対象: ＜操作対象＞, タスク種別: ＜タスク種別＞)
要因
ノード削除が完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10089-I
タスクを開始しました。（タスクID: ＜タスクID＞, 操作対象: ＜操作対象＞, タスク種別: ＜タスク種別＞)
要因
タスクを開始しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10090-I
タスクが完了しました。(タスクID: ＜タスクID＞, 操作対象: ＜操作対象＞, タスク種別: ＜タスク種別＞)
要因
タスクが完了しました。
対処
対処の必要はありません。

KAVN10091-I
タスクのキャンセル操作により，ペア作成タスクを停止しました。ストレージシステム上のペア作成は継続しています。（タスクID：＜タスクID＞，操作対象：＜操作対象＞，タスク種別：＜タスク種別＞）
要因
タスクのキャンセル操作により，ペア作成タスクを停止しました。
対処
対処の必要はありません。

11. KAVXで始まるメッセージ

この章では，Replication Manager Application Agentに関するメッセージについて説明します。

KAVXで始まるメッセージは，Replication Manager を使用している環境によってメッセージが出力された要因，および対処が異なる場合があります。Replication Manager をGUIで使用している場合は，「説明」欄の「（GUIの場合）」を参照してください。Replication Manager をCLIで使用している場合は，「説明」欄の「（CLIの場合）」を参照してください。「11.2 特定のメッセージの対処」は，特定のメッセージが出力された場合の対処について説明しています。KAVX0006-E/DRM-10041，KAVX5105-W，およびKAVX5137-Eが出力されたときに参照してください。

この章の構成

11.1 KAVX0000～KAVX9999

11.2 特定のメッセージの対処

11.1 KAVX0000～KAVX9999

Replication Manager Application Agentに関するッセージ（KAVX0000～KAVX9999）を次の表に示します。

表11-1 KAVX0000～KAVX9999：Replication Manager Application Agentのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KAVX0001-I
＜コマンド名＞ コマンドを開始します。
要因
コマンドが開始されました。
対処
-

KAVX0002-I
＜コマンド名＞ コマンドを終了します。
要因
コマンドが終了しました。
対処
-

KAVX0003-E
＜コマンド名＞ コマンドの実行が失敗しました。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentの処理に失敗しました。
対処
同時に出力されているメッセージを確認し，対処を行ってください。
（CLIの場合）
要因
コマンドの実行が失敗しました。
対処
一緒に表示されたメッセージを基に対処してください。

KAVX0004-E
メモリーが不足しています。
（GUIの場合）
要因
メモリーが不足しています。
対処
Replication Manager Application Agentがインストールされているホストがシステム要件を満たしていることを確認してください。
（CLIの場合）
要因
メモリーが不足しています。
対処
メモリーを追加してください。または，仮想メモリーの設定を見直してください。

KAVX0005-E
処理続行不能なエラーが発生しました。
要因 = ＜詳細メッセージ＞
コード = ＜OSエラー要因コード＞
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentのコマンド実行中に処理続行不可能なエラーが発生しました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
OSで処理が続行できない致命的なエラーが発生しています。
対処
システムログを参照し，OSに異常がないかを確認してください。また，詳細トレースログ情報を参照し，エラー要因の詳細を確認してください。エラーの要因については，メッセージの要因に表示される「OSエラー要因コード」を参照してください。

KAVX0006-E
処理続行不能なエラーが発生しました。
要因 = ＜詳細メッセージ＞
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentのコマンド実行中に処理続行不可能なエラーが発生しました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
処理が続行できない致命的なエラーが発生しています。
対処
エラーの要因については，「2.1 DRM-10000～DRM-19999」を参照してください。

KAVX0007-E
処理続行不能なエラーが発生しました。
コード = ＜OSエラー要因コード＞
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentのコマンド実行中に処理続行不可能なエラーが発生しました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
OSで処理が続行できない致命的なエラーが発生しています。
対処
システムログを参照し，OSに異常がないかを確認してください。また，詳細トレースログ情報を参照し，エラー要因の詳細を確認してください。エラーの要因については，メッセージのコードに表示される「OSエラー要因コード」を参照してください。

KAVX0008-E
処理続行不能なエラーが発生しました。
要因 = ＜詳細メッセージ＞
要因 = ＜要因＞
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentのコマンド実行中に処理続行不可能なエラーが発生しました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
処理が続行できない致命的なエラーが発生しています。
対処
エラーの要因については，「2.1 DRM-10000～DRM-19999」を参照してください。

KAVX0009-E
-fオプションで指定したファイル名が不正です。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentがインストーラーを使ってインストールされていません。
対処
Replication Manager Application Agentがインストーラーを使って正しくインストールされていることを確認してください。
（CLIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

指定したファイルが存在しない。

指定したファイルに読み込み権限がない。

ファイルが絶対パスで指定されていない。

対処
一括定義ファイルのファイル名を確認して，コマンドを再度実行してください。

KAVX0011-E
バックアップIDの情報を取得できません。
（GUIの場合）
要因
以下のどれかの原因のため，レプリカの情報を取得できません。

レプリカの内容が無効

レプリカが壊れている

レプリカが存在しない

対処
ホスト情報更新を行ったあと，再度レプリカを指定してください。正しいレプリカを指定している場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

バックアップカタログの内容が無効である。

バックアップカタログが壊れている。

バックアップカタログが存在しない。

対処
drmdbimportコマンドでバックアップカタログを再度インポートしてください。
再度インポートしたあとでもこのエラーが発生する場合は，次の対処をしてください。

データベースサーバでdrmdbexportコマンドを使用してバックアップカタログをエクスポートし，再度バックアップサーバでバックアップカタログをインポートしてください。

KAVX0012-E
不正なオプションが指定されています。
（GUIの場合）
要因
不正なオプションが指定されました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。
（CLIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

存在しないオプションが指定された。

必須オプションが指定されていない。

対処
コマンドの使用方法を確認し，正しいオプションを指定してコマンドを再度実行してください。
drmclusinitコマンドで正しいクラスタソフトウェア名を指定しても，このメッセージが出力される場合は，Replication Manager Application Agentの内部ファイルが壊れているおそれがあります。
その場合は，Replication Manager Application Agentを再インストールしてください。

KAVX0013-E
指定されたデバイスファイルが見つかりません。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentが使用するファイルがありません。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
指定されたデバイスファイル名がディクショナリマップファイルまたはバックアップカタログ上にありません。
対処
デバイスファイル名を確認して，コマンドを再度実行してください。

KAVX0014-E
マウントポイントディレクトリが存在しません。
（GUIの場合）
要因
指定されたマウントポイントディレクトリが存在しません。
対処
正しいマウントポイントが指定されていることを確認してから再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

指定されたマウントポイントが見つからない。

指定されたマウントポイントがストレージシステム以外（フロッピーディスク，リムーバブルディスク）である。

指定されたマウントポイントがネットワークボリュームである。

対処
バックアップを実行するマウントポイントを確認して，コマンドを再度実行してください。

KAVX0015-E
指定されたバックアップIDに対するバックアップデータは存在しません。
（GUIの場合）
要因
レプリカの情報を取得できません。
対処
ホスト情報更新を行ったあと，再度レプリカを指定してください。正しいレプリカを指定している場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップカタログには，指定したバックアップIDに対するバックアップデータが存在しません。
対処
指定したバックアップIDを確認して，誤りがある場合は正しいバックアップIDを指定したあと，コマンドを再度実行してください。
drmumountコマンドを実行したときに，正しいバックアップIDを指定していてもこのメッセージが表示される場合は，RAID Managerで提供されるumountコマンドを使って副ボリュームをアンマウントしてください。

KAVX0016-E
指定されたファイルまたはディレクトリが存在しません。
ファイル名またはディレクトリ名 = ＜ファイル名またはディレクトリ名＞
（GUIの場合）
要因
以下の理由が考えられます。

指定されたファイル（ディレクトリ）が存在しない

指定されたファイルまたはディレクトリが絶対パスではない

対処
指定したファイルが存在することを確認したあと，再度実行してください。
正しいファイルを指定している，またはファイルを指定していない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

指定されたファイルまたはディレクトリがない。

指定されたオブジェクト（マウントポイント，インスタンス，バックアップID）内に指定されたファイルまたはディレクトリがない。

指定されたファイルまたはディレクトリが絶対パスでない。

対処
実行したコマンドに対応して，次の対処をしてください。

drmdbimportコマンドまたはdrmdbexportコマンドを実行した場合
指定したファイル名が正しいかどうかを確認して，コマンドを再度実行してください。

drmfsbackupコマンドを実行した場合
マウントポイントディレクトリ名オプション，またはマウントポイント一括定義ファイルで指定したマウントポイントディレクトリが正しいかどうかを確認して，コマンドを再度実行してください。

drmsqlrecovertoolコマンドを実行した場合
drmsqlrecovertoolダイアログボックスの［Transaction log backup list］で指定したトランザクションログバックアップファイルが正しいかどうかを確認して，再度ファイルを指定してください。

上記以外のコマンドを実行した場合
-targetオプションなどで指定したファイルまたはディレクトリが正しいかどうかを確認してください。ファイルまたはディレクトリが正しいときは，Replication Manager Application Agentインストールディレクトリを格納するファイルシステムに空きがあるかどうかを確認して，コマンドを再度実行してください。

KAVX0017-E
一括定義ファイルで指定されたファイルまたはディレクトリは存在しません。
ファイル名またはディレクトリ名 = ＜ファイル名またはディレクトリ名＞
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentが使用するファイルがありません。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

一括定義ファイルで指定したファイルまたはディレクトリがない。

一括定義ファイルで指定したオブジェクト（マウントポイント，インスタンス，またはバックアップID）に関連するファイルまたはディレクトリがない。

ファイルまたはディレクトリが絶対パスで指定されていない。

対処
一括定義ファイルで指定したファイルまたはディレクトリを確認して，コマンドを再度実行してください。

KAVX0018-E
指定されたコピーグループは存在しません。
（GUIの場合）
要因
指定されたコピーグループが存在しません。
対処
構成の更新を行って最新のコピーグループ情報を取得し，再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
指定されたコピーグループが存在しません。
対処
次のコマンドでコピーグループ名を確認して，コマンドを再度実行してください。

バックアップ対象がファイルシステムの場合
drmfsdisplayコマンドまたはdrmfscatコマンド

バックアップ対象がSQL Serverデータベースの場合
drmsqldisplayコマンドまたはdrmsqlcatコマンド

バックアップ対象がExchangeデータベースの場合
drmexgdisplayコマンドまたはdrmexgcatコマンド

KAVX0019-I
ファイルのコピー中です。
要因
ファイルをコピーしています。
対処
-

KAVX0020-I
ファイルのリストア中です。
要因
ファイルをリストアしています。
対処
-

KAVX0021-E
コマンドを実行する権限がありません。
（GUIの場合）
要因
操作を実行する権限がありません。
対処
Replication Manager Application Agentが管理者権限で実行されていることを確認してから，再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
コマンドを実行するユーザーにAdministratorの権限がありません。
対処
コマンドを実行しているユーザーに，Administratorの権限を追加してください。
コマンドを実行した対象がSQL Serverの場合は，SQL Serverへのログインユーザーに，System Administratorsのサーバロールを付けてください。

KAVX0022-E
マウントポイントディレクトリの下に，指定されたファイルまたはディレクトリが存在しません。
ファイル名またはディレクトリ名 = ＜ファイル名またはディレクトリ名＞
（GUIの場合）
要因
以下の要因が考えられます。

マウントポイントディレクトリ外のファイルを指定しています

指定したファイルまたはディレクトリが絶対パスではありません

対処
指定されたディレクトリ名を確認し，誤りがある場合正しいディレクトリ名を指定してください。正しいディレクトリ名を指定している場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

指定したファイルまたはディレクトリはマウントポイントディレクトリの下にない。

ファイルまたはディレクトリが絶対パスで指定されていない。

対処
指定したファイル名またはディレクトリ名を確認し，正しいファイル名またはディレクトリ名を指定して，コマンドを再度実行してください。

KAVX0023-I
ディクショナリマップファイルが更新されました。
要因
drmfsdisplayコマンド，drmsqldisplayコマンド，またはdrmexgdisplayコマンドに-refreshオプションを指定して実行したときに，正常に終了したことを示すメッセージです。
対処
-

KAVX0024-E
指定されたバックアップデータは存在しません。
（GUIの場合）
要因
レプリカを一度も実行しておらず，表示する情報がないおそれがあります。
対処
レプリカを作成したあと，再度実行してください。
（CLIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

一度もバックアップを実行していないため，表示する情報がない。

drmfscatコマンド，drmsqlcatコマンド，drmexgcatコマンド，drmtapecatコマンド，またはdrmappcatコマンドのオプションで指定した条件に合うデータがない。

対処
バックアップを実行したか確認してください。バックアップを実行している場合は，指定したコマンドのオプションを確認してください。誤りがある場合は正しいコマンドオプションを指定して，コマンドを再度実行してください。

KAVX0025-E
指定された条件に一致するバックアップデータが存在しません。
（GUIの場合）
要因
レプリカが存在しません。
対処
正しいレプリカが指定されていることを確認したあと，再度実行してください。正しいレプリカを指定している場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
コマンドのオプションで指定した条件に合うバックアップデータが存在しません。
対処
指定したコマンドのオプションを確認して，誤りがある場合は正しいコマンドオプションを指定して，コマンドを再度実行してください。

KAVX0026-W
ほかのコマンドが実行中です。
実行中のコマンドが終了するのを待ちます。
要因
ほかのコマンドが実行されているときに，コマンドを実行しました。
対処
実行したコマンドはリトライされるので，操作は必要ありません。

KAVX0027-E
すでにほかのコマンドが実行中のため，実行されませんでした。
（GUIの場合）
要因
ほかの操作が実行中であったため，操作が待ち状態になり，最終的にタイムアウトしました。
対処
実行中の処理の終了を待ち，再度実行してください。
（CLIの場合）
要因
ほかのコマンドが実行されているときに，コマンドを実行しました。規定の回数分，リトライしましたが，ほかのコマンドの終了待ちでタイムアウトが発生したため，コマンドが実行されませんでした。
対処
実行中のコマンドが終了するのを待って，コマンドを再度実行してください。

KAVX0028-E
パラメーター登録コマンドで設定されたパラメーターが不正です。
（GUIの場合）
要因
Replication ManagerサーバとApplication Agent間で情報が不一致です。
対処
Application Agentの設定，ホスト情報更新を行ってください。問題が解決されない場合には，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

パラメーター登録コマンド（drmsqlinitコマンドまたはdrmclusinitコマンド）で設定したパラメーターが不正である。

パラメーター登録コマンドが一度も実行されていないため，パラメーターが登録されていない。

対処
パラメーター登録コマンドを再度実行して，環境設定をしてください。

KAVX0029-E
インストールパスの情報が取得できませんでした。
（GUIの場合）
要因
製品のインストール時に自動設定したインストールパス情報が取得できませんでした。
対処
製品を再インストールしてください。
（CLIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentをインストールしたときに自動的に設定されるインストールパス情報が取得できませんでした。
対処
Replication Manager Application Agentを再インストールしてください。

KAVX0030-E
無効な値が入力されました。
（GUIの場合）
要因
無効な値が入力されました。
対処
正しい値を入力してください。
（CLIの場合）
要因
パラメーター登録コマンド（drmsqlinitコマンド）で入力したパラメーター値が不正です。
対処
初期化パラメーターとして正しい値を入力してください。

KAVX0031-E
指定されたマウントポイントは使用中です。
（GUIの場合）
要因
指定したマウントポイントに，すでにほかのボリュームがマウントされています。
対処
マウント済みのファイルシステムをアンマウントしたあと，再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
指定したマウントポイントは，すでにほかのボリュームがマウントされています。
対処
指定したマウントポイントにマウントされているファイルシステムをアンマウントしてから，コマンドを再度実行してください。

KAVX0032-E
不正なマウントポイントディレクトリが指定されています。
（GUIの場合）
要因
存在しないマウントポイント(ドライブ)を指定したか，マウント対象のディレクトリが空ではありませんでした。
対処
マウントポイントに存在する空のディレクトリを指定してください。
（CLIの場合）
要因
存在しないマウントポイントディレクトリを指定しています。
対処
実際に存在するマウントポイントディレクトリを指定して，コマンドを再度実行してください。

KAVX0033-E
バックアップIDで指定されたバックアップデータのタイプが異なります。
（GUIの場合）
要因
Replication ManagerサーバとReplication Manager Application Agent間でレプリカ情報が不一致です。
対処
ホスト情報更新を行ってください。問題が解決されない場合には，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップIDで指定されたバックアップデータの形式と，実行したコマンドが対象とするデータの形式が異なります。
次の要因が考えられます。

リストアに使用するコマンドが対象とするバックアップデータのデータ形式と，バックアップIDで指定されたバックアップデータの形式が異なるため，データを回復できない。

drmresyncコマンドで，drmtapebackupコマンドによって作成されたバックアップIDを指定したため，コピーグループを再同期できない。

対処
データを回復するときは，リストアに使用するコマンドがバックアップデータに対応していることを確認してから，コマンドを再度実行してください。
コピーグループを再同期するときは，drmtapebackupコマンドによって作成されたバックアップIDは指定しないでください。次のコマンドを実行し，指定できるバックアップIDを確認してから，drmresyncコマンドを再度実行してください。

バックアップ対象がファイルシステムの場合
drmfscatコマンド

バックアップ対象がSQL Serverデータベースの場合
drmsqlcatコマンド

バックアップ対象がExchangeデータベースの場合
drmexgcatコマンド

KAVX0034-E
指定されたインスタンス名は不正です。
要因
-vオプションを指定してパラメーター登録コマンド（drmsqlinitコマンド）を実行しましたが，指定したインスタンスの初期化情報が見つかりませんでした。
次のどちらかの要因が考えられます。

SQL Serverに存在しないインスタンス名を指定している。

指定したインスタンスの初期化情報がない。

対処
要因に応じて，それぞれ次の対処をしてください。

SQL Serverに存在するインスタンス名を指定して，コマンドを再度実行してください。

指定したインスタンスに対してパラメーター登録コマンドを実行してください。

KAVX0035-E
＜アプリケーション名＞情報の更新に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
初期化情報の登録に失敗しました。
対処
インストールディレクトリのあるドライブ容量を拡張し，再度操作を実行してください。
（CLIの場合）
要因
実行したコマンドは，アプリケーション名に示すアプリケーションの初期化情報の登録に失敗しました。
対処
インストールディレクトリのあるドライブの容量を拡張して，コマンドを再度実行してください。

KAVX0036-E
指定されたバックアップIDは不正です。
バックアップID = ＜バックアップID＞
（GUIの場合）
要因
指定したレプリカが存在しません。
対処
正しいレプリカを指定してタスクを再度作成し，実行してください。
（CLIの場合）
要因
指定されたバックアップIDに対応するバックアップ情報が存在しませんでした。
対処
バックアップIDを確認して，コマンドを再度実行してください。

KAVX0037-E
指定した文字列が最大文字数を超えています。
文字列 = ＜文字列＞
（GUIの場合）
要因
指定された文字列が最大文字列長を超えています。
対処
指定する文字列長を短くして再度操作を実行してください。
（CLIの場合）
要因
コマンド実行時に指定された，次の項目の文字数が最大文字列長を超えています。
対処
文字列長を確認してください。

バックアップ対象がファイルシステムの場合
ファイル名，ディレクトリ名，バックアップコメント，マウントポイントディレクトリ名，デバイスファイル名，またはホスト名

バックアップ対象がSQL Serverデータベースの場合
ファイル名，ディレクトリ名，バックアップコメント，インスタンス名，データベース名，デバイスファイル名，またはホスト名

バックアップ対象がExchangeデータベースの場合
ファイル名，ディレクトリ名，バックアップコメント，ストレージグループ名，デバイスファイル名，またはホスト名

drmappcatコマンドの場合
バックアップコメントまたはホスト名

drmresyncコマンドの場合
コピーグループ一括定義ファイル名

drmdbexportコマンドまたはdrmdbimportコマンドの場合
エクスポート先ファイル名またはインポート元ファイル名

drmmediabackupコマンドの場合
バックアップファイル格納ディレクトリ

drmclusinitコマンドの場合
クラスタソフトウェア名

KAVX0038-E
指定された一括定義ファイルの内容は無効です。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentに使用されるファイルの内容が不正です。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
一括定義ファイルに，次の項目が1件も指定されていません。

ファイル名

ディレクトリ名

データベース名

ストレージグループ名

表領域名

コピーグループ名

対処
一括定義ファイルに有効な情報を記入してください。

KAVX0039-E
コアマップファイルが存在しません。
（GUIの場合）
要因
Application Agentの設定が正しく行われていないか，ホスト情報の更新に失敗しているおそれがあります。
対処
Application Agentの設定が正しいかを確認してください。正しくない場合は，正しくApplication Agentの設定を行ってください。正しく設定されている場合には，ホスト情報更新を行ってください。
（CLIの場合）
要因
該当するデータがディクショナリマップファイル上にありません。
次の要因が考えられます。

コアマップファイルが作成されていない。

ディクショナリマップファイルの作成処理が実行中である。

ディクショナリマップファイルの作成処理が失敗したため，コアマップファイルが削除されている。

RAID装置上にないマウントポイントディレクトリを指定している。

対処
要因に応じて，それぞれ次の対処をしてください。

次のコマンドを使用し，ディクショナリマップファイルを作成し直してください。
・バックアップ対象がファイルシステムの場合
drmfsdisplay -refresh
・バックアップ対象が SQL Serverデータベースの場合
drmsqldisplay -refresh
・バックアップ対象がExchangeデータベースの場合
drmexgdisplay -refresh

ディクショナリマップの作成処理が完了するのを待って，コマンドを再度実行してください。

ディクショナリマップの作成処理が失敗したときに表示されたメッセージを基に対処して，ディクショナリマップを作成し直してください。ディクショナリマップの作成が正常に終了してから，コマンドを再度実行してください。

RAID装置上にないマウントポイントディレクトリを指定している場合は，RAID装置上にあるマウントポイントディレクトリを指定して，コマンドを再度実行してください。

KAVX0040-I
バックアップは以下の内容で取得されています。
バックアップID = ＜バックアップID＞
要因
正常にバックアップされたバックアップデータに，バックアップIDが割り当てられたときに表示されるメッセージです。
対処
-

KAVX0041-W
ディクショナリマップファイルやバックアップカタログ中の無効領域が増えてきています。
要因
バックアップコマンドやリストアコマンドの実行時に，ディクショナリマップファイルやバックアップカタログ中の総レコードに対する無効レコードの比率が90%を超えました。
対処
ディクショナリマップファイル制御ツールを使用してディクショナリマップファイルやバックアップカタログの無効なレコードを削除してください。次のように実行してください。
PROMPT> ＜Replication Manager Application Agentのインストール先＞¥DRM¥bin¥util¥drmdbcond -c

KAVX0042-E
クラスタに対する操作でエラーが発生しました。
要因 = ＜詳細メッセージ＞
（GUIの場合）
要因
クラスタに対して処理を行った際にエラーを検知しました。
対処
導入しているクラスタのマニュアルを参照してクラスタの問題を解決してください。
（CLIの場合）
要因
クラスタに対する操作でエラーが発生しました。
対処
エラーの要因については，「2.1 DRM-10000～DRM-19999」を参照してください。

KAVX0043-E
指定されたマウントポイントがクラスタの管理下にあるため，コールドバックアップできません。
要因
クラスタの管理下にあるマウントポイントに対して，コールドバックアップできません。
対処
オンラインバックアップしてください。

KAVX0044-E
指定されたマウントポイントがクラスタの管理下にあるため，再同期でリストアできません。
（GUIの場合）
要因
クラスタの管理下にあるマウントポイントに対して，再同期によるリストアを行いました。
対処
ファイルコピーによるリストアを行ってください。
（CLIの場合）
要因
クラスタの管理下にあるマウントポイントに対して，再同期でリストアすることはできません。
対処
対象のマウントポイントをクラスタの管理下から外した状態でリストアを実行してください。

KAVX0047-E
この構成ではバックアップできません。
（GUIの場合）
要因
以下の条件が重複したことが考えられます。

バックアップ対象のコピーグループにバックアップ対象／非対象のファイルが混在。

正ボリュームまたは副ボリュームが分割している環境。

対処
コピーグループの指定を確認し，バックアップオプションの見直しをしてください。
（CLIの場合）
要因
次のどちらかの原因で，バックアップを実行できません。

バックアップ対象ボリュームの一部のオブジェクトだけがバックアップ対象に指定されている。

RAID Managerのコピーグループの定義に誤りがある。

対処
要因に応じて，それぞれ次の対処をしてください。

バックアップ対象ボリュームのすべてのオブジェクトを指定してください。

バックアップ対象のファイルシステムに含まれるコピーグループが正しく設定されているかを確認してから，バックアップコマンドのオプションを見直してください。

KAVX0048-E
この製品で扱えない文字コードが含まれています。
（GUIの場合）
要因
Unicode固有の文字が含まれています。
対処
Unicode固有の文字を変更し，再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentでは，Unicodeに対応していません。コマンドの引数や定義ファイルなどにUnicodeの文字が含まれている場合，コマンドは実行できません。
対処
コマンドの引数や定義ファイルにUnicodeが使われていないことを確認して，コマンドを再度実行してください。

KAVX0049-E
指定されたバックアップIDに対し，-rawオプションは指定できません。
（GUIの場合）
要因
指定されたバックアップを実行できません。
対処
再度，実行してください。再度実行した後エラーが発生する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
指定されたバックアップIDに-rawオプションは指定できません。
対処
-rawオプションを指定しないでバックアップを再度実行してください。

KAVX0050-E
一括定義ファイルの読み込みに失敗しました。
（GUIの場合）
要因
一括定義ファイルの読み込みに失敗しました。
対処
一括定義ファイルが開けるかを確認してから再実行してください。
（CLIの場合）
要因
一括定義ファイルの読み込みに失敗しました。
対処
テキストエディタなどを使用し，指定された一括定義ファイルを開けるかを確認してください。

KAVX0051-E
リストア対象ではないオブジェクトが，リストア対象のコピーグループに含まれているため，再同期によるリストアに失敗しました。
（GUIの場合）
要因
ストレージグループ(Exchange Server)の指定が不足しているため，再同期によるリストアができません。
対処
ストレージグループの指定を見直し，再度リストア操作を実行してください。再度実行した後エラーが発生する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
この構成では，再同期によるリストア操作によってリストア対象以外のファイルシステムを壊すおそれがあるため，リストアできません。
KAVX5125-Eが表示されている場合は，表示結果に指定されていないファイル名とそのディスクグループ名が表示されます。ディスクグループ名は論理ボリュームマネージャー導入環境の場合に表示されます。ベーシックディスク構成の場合は，ディスクグループ名に「-」が表示されます。
対処
drmfscatコマンドを使用し，リストア対象以外のファイルシステムがリストア対象のコピーグループに含まれていないかを確認してください。また，次のコマンドを使用し，リストア対象以外のオブジェクトがリストア対象のコピーグループに含まれていないかを確認してください。

バックアップ対象がSQL Serverデータベースの場合
drmsqlcatコマンド

バックアップ対象がExchangeデータベースの場合
drmexgcatコマンド

KAVX0052-E
クラスタリソースがオンライン状態ではないため，-mode coldオプションは指定できません。
（GUIの場合）
要因
クラスタがONLINE状態でないため，コールドバックアップでバックアップは取得できません。
対処
クラスタをオンラインにして再度，実行してください。
（CLIの場合）
要因
クラスタがONLINE状態でないため，コールドバックアップでバックアップは取得できません。
対処
バックアップ対象のクラスタリソースをオンライン状態に変更するか，または-mode onlineオプションを指定し，コマンドを再度実行してください。

KAVX0053-E
クラスタリソースがオンラインまたはオフライン以外の状態のため，リストア操作を実行できません。
（GUIの場合）
要因
クラスタリソースがオンライン,オフラインどちらでもない状態になっています。
対処
クラスタの状態を確認して，再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
クラスタリソースの状態が不正な状態となっています。
対処
クラスタリソースの状態を確認し，コマンドを再度実行してください。

KAVX0054-E
マウントに失敗しました。
マウントポイント = ＜マウントポイントディレクトリ名＞
（GUIの場合）
要因
マウントに失敗しました。
対処
マウントポイントディレクトリが正しく存在するかどうかを確認してください。存在する場合，システムログを参照し，OSに異常がないかどうか確認してください。問題が解決されない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
-
対処
マウントポイントディレクトリが正しく存在するかを確認してください。存在する場合，システムログを参照し，OSに異常がないかを確認してください。

KAVX0055-E
アンマウントに失敗しました。
マウントポイント = ＜マウントポイントディレクトリ名＞
（GUIの場合）
要因
アンマウントに失敗しました。
対処
アンマウント対象のドライブが使用されていないかどうかを確認してください。コマンドを実行するワークディレクトリがアンマウント対象ドライブの場合もアンマウントできません。
上記に該当しない場合システムログを参照し，OSに異常がないかどうか確認してください。問題が解決されない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
-
対処
アンマウント対象のドライブが，ほかのプロセスで使用されていないかを確認してください。
コマンドを実行するカレントディレクトリがアンマウント対象ドライブの場合もアンマウントできません。
マウントポイントディレクトリの指定が正しい場合は，システムログを参照し，OSに異常がないかを確認してください。

KAVX0056-E
ディレクトリの作成に失敗しました。
ディレクトリ名 = ＜ディレクトリ名＞
（GUIの場合）
要因
ディレクトリの作成に失敗しました。
対処
作成しようとしたディレクトリのパスを確認してください。パスが正しい場合，システムログを参照し，OSに異常がないかどうか確認してください。問題が解決されない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
表示されたディレクトリのパス名を確認し，ディレクトリが作成できるかを確認してください。
対処
ディレクトリが作成できる場合は，システムログを参照し，OSに異常がないかを確認してください。

KAVX0057-E
ディレクトリの削除に失敗しました。
ディレクトリ名 = ＜ディレクトリ名＞
（GUIの場合）
要因
ディレクトリの削除に失敗しました。
対処
削除しようとしたディレクトリのパスを確認してください。パスが正しい場合，システムログを参照し，OSに異常がないかどうか確認してください。問題が解決されない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
表示されたディレクトリのパス名を確認し，ディレクトリが存在するかを確認してください。
対処
ディレクトリが存在する場合は，システムログを参照し，OSに異常がないかを確認してください。

KAVX0069-W
トレースログファイルに対する操作でエラーが発生しました。
要因
Replication Manager Application Agentが提供するトレースログファイルに対して処理を実行し，エラーを検知したときに出力されるメッセージです。
対処
システムログを参照し，OSに異常がないかを確認してください。異常が見られない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVX0071-W
RAID Managerインスタンスを停止できませんでした。
要因 = ＜要因＞
要因
何らかの原因によって，RAID Managerのインスタンスが停止できなかったときに出力されるメッセージです。
対処
「要因」に出力された内容を確認して，必要に応じて，RAID Managerのインスタンスを停止してください。
エラーの要因については，「2.1 DRM-10000～DRM-19999」を参照してください。

KAVX0072-E
アプリケーションマップファイルが存在しません。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentで使用しているファイルに不足があります。
対処
ホスト情報更新を実行してください。
（CLIの場合）
要因
アプリケーションマップファイルが存在しません。
対処
次のコマンドを使用し，ディクショナリマップファイルを作成し直してください。
次のように実行します。

バックアップ対象がファイルシステムの場合
drmfsdisplay -refresh

バックアップ対象がSQL Serverデータベースの場合
drmsqldisplay -refresh

バックアップ対象がExchangeデータベースの場合
drmexgdisplay -refresh

KAVX0073-E
指定された条件に一致するデータが存在しません。
（GUIの場合）
要因
指定された条件に合うデータが存在しません。
対処
指定する条件を見直して再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
drmfsdisplayコマンド，drmsqldisplayコマンド，またはdrmexgdisplayコマンドのオプションで指定した条件に合うデータがありません。
対処
指定したコマンドのオプションを確認してください。誤りがある場合は正しいコマンドオプションを指定して，コマンドを再度実行してください。

KAVX0074-E
マウント情報の取得に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
マウントしたマウントポイントの情報が不正です。
対処
再度マウントを行ってください。
（CLIの場合）
要因
drmmountコマンドでマウントしたマウントポイントの情報が不正です。
次の要因が考えられます。

drmmountコマンドでマウントしないで，drmmediabackupコマンドまたはdrmumountコマンドを実行した。

正ボリュームに対して，drmmediabackupコマンドまたはdrmumountコマンドを誤って実行した。

対処
要因を確認して，drmmountコマンドを再度実行してください。

KAVX0075-E
指定されたバックアップコメントに不正な文字があります。
（GUIの場合）
要因
バックアップ操作時にコメントを指定した際に，使用できない文字が含まれています。
対処
使用不可文字を使用せずにバックアップ操作を再実行してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップコマンド（drmfsbackupコマンド，drmsqlbackupコマンド，またはdrmexgbackupコマンド）でバックアップコメントを指定した際に，使用できない文字が含まれています。
対処
使用できない文字をバックアップコメントに指定しないようにして，バックアップコマンドを再実行してください。
なお，バックアップコメントで使用できる文字については，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI リファレンスガイド」のdrmfsbackupコマンドの説明を参照してください。

KAVX0076-I
Exchangeデータベースファイルのチェックサムを確認しました。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
要因
Exchangeデータベースファイルのチェックサムが正常である場合に出力されるメッセージです。
対処
-

KAVX0077-E
ESEUTILコマンドを実行するために必要なファイルがコピーされていません。
要因
ESEUTILユーティリティを実行するために必要なファイルが，コマンドを実行したサーバにコピーされていない場合に出力されるメッセージです。
対処
Exchange Serverのマニュアルを参照し，必要なファイルをコピーしてコマンドを再度実行してください。

KAVX0078-E
ESEUTILコマンドの実行に失敗しました。
要因 = ＜エラー要因＞
要因
データベースの整合性チェックを実行したときに，エラーが発生しました。
対処
エラーの要因を取り除いて，コマンドを再度実行してください。

KAVX0079-E
Exchangeデータベースファイルのチェックサムが不正です。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
ファイル名 = ＜ファイル名＞
要因
Exchangeデータベースファイルのチェックサムに異常を検出した場合に出力されるメッセージです。
対処
Exchange Serverのマニュアルを参照して必要な回復処置をしてください。

KAVX0080-E
ディクショナリマップファイル更新時にペア生成されていないコピーグループを指定したため，バックアップ・リシンクできません。
要因 = ＜コピーグループ名＞
（GUIの場合）
要因
ホスト情報更新時にペアステータスがSimplexだったコピーグループをバックアップ・リシンクしました。
対処
対象となるコピーグループをペア生成して，ホスト情報更新をしてください。
（CLIの場合）
要因
対象となるコピーグループのペア状態がSMPLモードの時にディクショナリマップファイルを更新し，その後バックアップまたは再同期を実行した場合に出力されるメッセージです。
対処
対象となるコピーグループをペア生成して，ディクショナリマップファイルを更新してください。

KAVX0081-E
ディクショナリマップファイル更新後にペアステータスがSMPLモードに変更されています。
要因 = ＜コピーグループ名＞
（GUIの場合）
要因
ペアステータスがSimplexのコピーグループをバックアップ・リシンクしました。
対処
ペアステータスを見直し，再度実行してください。再度実行した後エラーが発生する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）にPAIR_CREATE=ENABLEパラメーターを指定しないで，ペア状態がSMPLモードのコピーグループをバックアップまたは再同期した場合に出力されるメッセージです。
対処
次のどれかの方法で対処してください。

RAID ManagerのHORCM_CONFファイルから対象のペア論理ボリュームの定義を削除する。

RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）にPAIR_CREATE=ENABLEパラメーターを指定する。

次の操作でコピーグループをロックして操作対象から外す。
drmcgctl -copy_group ＜コピーグループ名＞ -mode lock

KAVX0082-E
このバックアップカタログでリストアできません。
（GUIの場合）
要因
レプリカ履歴情報が不正です。
対処
再度，リストア操作を実行してください。再度実行した後エラーが発生する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
drmsqlrestoreコマンドで，-templateオプションの指定が誤っています。
対処
次の内容を確認して，drmsqlrestoreコマンドを再実行してください。

-templateオプション指定ありのdrmsqlbackupコマンドで作成したバックアップカタログをリストアする場合は，-templateオプションを指定してください。

-templateオプション指定なしのdrmsqlbackupコマンドで作成したバックアップカタログをリストアする場合は，-templateオプションを指定しないでください。

KAVX0085-I
バックアップ情報の作成中です。
要因
バックアップコマンドの-templateオプションで，実際のバックアップを行わずにバックアップカタログを作成中に出力されるメッセージです。作成されるバックアップカタログは，テンプレートカタログとしてバックアップカタログに登録されます。
対処
-

KAVX0086-I
バックアップ情報は以下の内容で取得されています。
バックアップID = ＜バックアップID＞
要因
テンプレートカタログが作成され，バックアップIDが割り当てられた場合に出力されるメッセージです。
対処
-

KAVX0087-E
指定されたバックアップIDはすでにほかのコマンドが実行中のため，このコマンドを実行できません。
（GUIの場合）
要因
指定されたバックアップが同時には実行できません。
対処
対象のバックアップ操作がほかの操作で実行されていないことを確認して再度実行してください。
（CLIの場合）
要因
指定されたバックアップIDが，同時には実行できない場合に出力されるメッセージです。
対処
対象のバックアップIDが，ほかのコマンドで実行されていないことを確認して再度実行してください。

KAVX0088-E
指定された世代識別名が不正です。
（GUIの場合）
要因
バックアップ操作時に指定したTarget Generationが不正です。
対処
Target Generationの指定を見直し，再度バックアップ操作を実行してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップコマンド（drmfsbackupコマンド，drmsqlbackupコマンド，またはdrmexgbackupコマンド）で指定した世代識別名が不正です。
対処
次のコマンドを実行して世代識別名を確認し再度実行してください。

バックアップ対象がファイルシステムの場合
drmfsdisplay -cf

バックアップ対象がSQL Serverデータベースの場合
drmsqldisplay -cf

バックアップ対象がExchangeデータベースの場合
drmexgdisplay -cf

KAVX0089-E
タイムアウトが発生しました。
リトライ時間
＜リトライ回数パラメーター名＞ = ＜リトライ回数パラメーター値＞(回)
＜リトライ待ち時間パラメーター名＞ = ＜リトライ待ち時間パラメーター値＞(秒)
（GUIの場合）
要因
時間内に対象が期待した状態になりませんでした。
対処
このメッセージの次に出力されるエラーメッセージを確認してください。
（CLIの場合）
要因
リトライ待ち時間パラメーター値で設定された時間間隔ごとに，リトライ回数パラメーター値で設定された回数だけ確認したが，期待した状態にならなかった場合に表示されるメッセージです。
対処
このメッセージの次に出力されるエラーメッセージを確認してください。リトライ時間が短い場合には，リトライ回数パラメーター値またはリトライ待ち時間パラメーター値を変更してリトライ時間を調整し，コマンドを再度実行してください。

KAVX0091-E
インストール環境が不正です。
（GUIの場合）
要因
インストール環境が不正です。
対処
製品を再インストールしてください。
（CLIの場合）
要因
インストール環境が不正な場合に出力されるメッセージです。
対処
製品を再インストールしてください。

KAVX0092-E
製品情報の取得に失敗しました。
ファイル名 = ＜ファイル名＞
（GUIの場合）
要因
バージョンファイルの情報が不正です。
対処
製品を再インストールしてください。
（CLIの場合）
要因
バージョンファイルの情報が不正な場合に出力されるメッセージです。
対処
製品を再インストールしてください。

KAVX0093-E
差分パッチ履歴情報の読み込みでエラーが発生しました。
（GUIの場合）
要因
差分パッチ履歴情報を取得する処理を実行した際に，エラーを検知しました。
対処
システムログを参照し，OSに異常がないかを確認してください。異常が見られない場合は資料を採取したあと，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
差分パッチ履歴情報を取得する処理を実行し，エラーを検知した場合に出力されるメッセージです。
対処
システムログを参照し，OSに異常がないか確認してください。異常が見られない場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVX0094-I
ベリファイ処理が成功しました。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
要因
ベリファイ処理が正常に完了した場合に出力されるメッセージです。
対処
-

KAVX0095-E
ベリファイ処理に必要なファイルがありませんでした。
要因
バックアップサーバに，ベリファイ処理に必要なExchange管理ツールがインストールされていません。
対処
Exchange管理ツールをインストールしてください。

KAVX0096-E
ベリファイ処理が失敗しました。
要因 = ＜エラー要因＞
要因
ベリファイ処理を実行したときに，エラーが発生しました。
対処
システムログを参照し，OSに異常がないかどうか確認してください。異常がない場合は，保守情報を採取し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVX0097-E
ベリファイ処理がデータベースの異常を検出しました。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
ファイル名 = ＜ファイル名＞
要因
ベリファイ処理でデータベースに異常を検出した場合に出力されるメッセージです。
対処
データベースが壊れているおそれがあります。前回の正常終了時のバックアップでリカバリすることを推奨します。

KAVX0098-I
ベリファイ処理が成功しました。
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
要因
ベリファイ処理に成功しました。
対処
-

KAVX0099-E
ベリファイ処理がデータベースの異常を検出しました。
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
ファイル名 = ＜ファイル名＞
要因
ベリファイ処理がデータベースの異常を検出しました。
対処
データベースが壊れているおそれがあります。前回の正常終了時のバックアップでリカバリすることを推奨します。

KAVX0100-E
マウントポイントディレクトリ名として，ルートディレクトリは指定できません。
要因
マウントポイントディレクトリ名に，ルートディレクトリが指定されました。
対処
バックアップのマウントポイントは，ルートディレクトリ以外のディレクトリを指定してください。

KAVX0101-E
マウントポイントディレクトリにシステムディレクトリのあるドライブは指定できません。
要因
マウントポイントディレクトリに，システムディレクトリのあるドライブが指定されました。
対処
バックアップのマウントポイントディレクトリは，システムディレクトリのあるドライブ以外のドライブを指定してください。

KAVX0102-E
マウントポイントディレクトリ内にバックアップ対象のファイルが存在しません。
要因
指定したマウントポイントディレクトリにファイルが存在しません。
対処
指定したマウントポイントにファイルが存在しないため，バックアップが実行されませんでした。

KAVX0103-E
リストア先の空き容量が足りません。
要因
リストア先のボリュームの空き容量が不足しています。
対処
リストア先のボリュームの空き容量を見直して，コマンドを再度実行してください。

KAVX0104-E
指定されたマウントポイントディレクトリ一括定義ファイルが存在しません。
（GUIの場合）
要因
マウントポイントディレクトリ一括指定ファイルが，所定のディレクトリに存在しません。
対処
マウントポイントディレクトリ一括指定ファイルを所定のディレクトリに作成してください。
（CLIの場合）
要因
指定したマウントポイントディレクトリ一括定義ファイル名に誤りがあります。
対処
指定したマウントポイントディレクトリ一括定義ファイルが存在するかどうかを確認したあと，コマンドを再度実行してください。

KAVX0105-E
指定されたマウントポイントディレクトリは，RAID装置上に存在しません。
マウントポイント = ＜マウントポイント＞
（GUIの場合）
要因
指定されたマウントポイントがRAID装置上に存在しませんでした。
対処
RAID装置上のディスクに接続されたマウントポイントディレクトリ名を指定していることを確認しマウントポイントディレクトリ名を確認の上，正しいマウントポイントディレクトリ名を指定し，コマンドを再実行してください。
（CLIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

指定されたマウントポイントディレクトリが見当たらない。

指定されたマウントポイントディレクトリがRAID装置以外のデバイスをマウントしている。

マウントポイントディレクトリが絶対パスで指定されていない。

指定されたファイルシステムがファイルシステムとして認識できない。

対処
指定したマウントポイントディレクトリを確認したあと，コマンドを再度実行してください。

KAVX0106-E
マウントポイントの指定が誤っています。
マウントポイント = ＜マウントポイント＞
要因
次の要因が考えられます。

マウントポイントディレクトリがディレクトリ以外である。

指定したマウントポイントディレクトリに，RAID装置上のドライブがマウントされていない。

対処
指定したマウントポイントディレクトリを確認したあと，コマンドを再度実行してください。

KAVX0200-W
The message catalog could not be obtained.
Message ID = ＜メッセージID＞
要因
メッセージカタログが存在しないか，メッセージカタログが破壊されています。
対処
製品を再インストールしてください。

KAVX0210-I
ユーザースクリプトを実行します。
処理セクション = ＜セクション名＞
要因
ユーザースクリプトのユーザー処理セクション内の処理を開始した場合に出力されるメッセージです。ただし，コマンドが一つも定義されていないときは，出力されません。
対処
-

KAVX0211-I
ユーザースクリプトの実行が終了しました。
要因
ユーザースクリプトのユーザー処理セクション内の処理が正常終了した場合に出力されるメッセージです。
対処
-

KAVX0212-I
ユーザースクリプト内のコマンドを実行します。
コマンドライン = ＜コマンドライン＞
要因
ユーザースクリプトのコマンド定義セクション内で定義されたコマンドを実行した場合に出力されるメッセージです。
対処
-

KAVX0213-I
ユーザースクリプト内のコマンドが終了しました。
終了コード = ＜終了コード＞
要因
ユーザースクリプトのコマンド定義セクション内で定義されたコマンドが終了した場合に出力されるメッセージです。
対処
-

KAVX0214-E
ユーザースクリプト内のコマンドが起動できません。
（GUIの場合）
要因
ユーザースクリプトのコマンド定義セクション内で定義されたコマンドの起動に失敗しました。
対処
ユーザースクリプトファイル内で実行可能な操作を指定した上でバックアップ操作を再実行してください。
（CLIの場合）
要因
ユーザースクリプトのコマンド定義セクション内で定義したコマンドの起動に失敗した場合に出力されるメッセージです。
対処
ユーザースクリプトファイルに実行可能なコマンドを指定した上で，バックアップコマンドを再実行してください。

KAVX0215-E
ユーザースクリプト内のコマンドの処理途中にエラーが発生しました。
（GUIの場合）
要因
ユーザースクリプトのコマンド起動後にエラーが発生しました。
対処
ユーザースクリプト内で指定した操作の実行状況を確認した上でバックアップ操作を再実行してください。
（CLIの場合）
要因
ユーザースクリプトのコマンド起動後にエラーとなった場合に出力されるメッセージです。
対処
ユーザースクリプト内で指定したコマンドの実行状況を確認した上で，バックアップコマンドを再実行してください。

KAVX0217-W
ユーザースクリプト内のコマンドがタイムアウトしました。
要因
ユーザースクリプト内のCMDLINEで指定されたコマンドが，規定のタイムアウト時間を超えても終了しなかった場合に出力されるメッセージです。
対処
ユーザースクリプト内で指定したコマンドの実行状況を確認し，コマンドのタイムアウト要因を取り除いた上で，バックアップコマンドを再実行してください。

KAVX0218-I
ユーザースクリプト内のコマンドの強制終了を開始します。
要因
ユーザースクリプト内で指定したコマンドの強制終了を開始する場合に出力されるメッセージです。
対処
-

KAVX0219-I
ユーザースクリプト内のコマンドを強制終了しました。
要因
ユーザースクリプト内で指定したコマンドの強制終了に成功した場合に出力されるメッセージです。
対処
-

KAVX0220-W
ユーザースクリプト内のコマンドが強制終了できません。
要因
ユーザースクリプト内で指定したコマンドの強制終了に失敗した場合に出力されるメッセージです。
対処
ユーザースクリプト内で指定したコマンドの実行状況を確認し，コマンドを終了できない要因を取り除いた上で，バックアップコマンドを再実行してください。

KAVX0221-E
ユーザースクリプトの内容が不正です。
要因 = ＜要因＞
（GUIの場合）
要因
ユーザースクリプトファイルの内容が不正です。
対処
ユーザースクリプトファイルの記述内容を，要因の内容に応じて修正した上でコマンドを再実行してください。
（CLIの場合）
要因
ユーザースクリプトファイルの内容が不正な場合に出力されるメッセージです。
対処
ユーザースクリプトファイルの記述内容を，要因の内容に応じて修正した上で，コマンドを再実行してください。

KAVX0222-E
-scriptオプションで指定したユーザースクリプトファイル名が不正です。
（GUIの場合）
要因
バックアップ操作に指定されたユーザースクリプトファイル名が不正です。
対処
バックアップ操作時に指定したファイルが存在するか，指定形式が正しいかを確認してください。確認のあと，正しいファイル名を指定し，バックアップ操作を再実行してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップコマンドの引数で指定されたユーザースクリプトファイル名が不正の場合に出力されるメッセージです。
対処
バックアップコマンドの引数に指定したファイルが存在するか，指定形式が正しいかを確認してください。確認後，正しいファイル名を指定し，コマンドを再実行してください。

KAVX0223-E
ユーザースクリプトファイルの読み込みに失敗しました。
（GUIの場合）
要因
指定されたユーザースクリプトファイルの読み込みでエラーが発生しました。
対処
指定されたファイルに対する読み込み権限があるかどうか，ほかのアプリケーションで使用中でないか等を確認し，スクリプトファイルが開ける状態にした上で，バックアップ操作を再実行してください。
（CLIの場合）
要因
指定したユーザースクリプトファイルの読み込みでエラーが発生した場合に表示されるメッセージです。
対処
指定したユーザースクリプトファイルが開けるか，書き込み中でないかを確認し，バックアップコマンドを再実行してください。

KAVX0224-I
ユーザースクリプトの項目 ＜項目名＞ の値が ＜項目の値＞ であるため処理を継続します。
要因
ユーザースクリプトによって実行したコマンドで下記のどちらかの事象が発生した場合で，ユーザースクリプトの項目END_CODEの設定値がIGNOREのときに出力されるメッセージです。

コマンドが０以外の戻り値を返した。

コマンドでタイムアウトが発生した。

設定値がIGNOREであるため，処理を継続します。
対処
-

KAVX0225-E
ユーザースクリプトの項目 ＜項目名＞ の値が ＜項目の値＞ であるため処理を終了します。
（GUIの場合）
要因
ユーザースクリプト内のコマンドを実行した結果，下記のどれかの事象が発生しました。

操作に失敗した。

操作に対してタイムアウトが発生した。

対処
ユーザースクリプト内で指定した操作の実行状況を確認の上，バックアップ操作を再実行してください
（CLIの場合）
要因
ユーザースクリプト内のコマンドを実行した結果，下記のどちらかの事象が発生したが，該当コマンドに対するEND_CODEの設定値がTERMINATE_NZ（END_CODEが指定されないで，初期値としてTERMINATE_NZが適用されている場合を含む）であるため，処理を終了する場合に出力されるメッセージです。

コマンドが0以外の戻り値を返した。

コマンドでタイムアウトが発生した。

対処
ユーザースクリプト内で指定したコマンドの実行状況を確認の上，バックアップコマンドを再実行してください。なお，上記の事象が発生した場合でも，処理を継続したい場合は，ユーザースクリプト内の該当コマンドに対するEND_CODEの値をIGNOREに設定してください。

KAVX0226-E
環境変数の設定に失敗しました。
設定内容 = ＜環境変数名＞ = ＜環境変数の値＞
（GUIの場合）
要因
ユーザースクリプト内で指定された環境変数の設定に失敗しました。
対処
ユーザースクリプト内で指定した環境変数の内容を確認の上，設定可能な環境変数を指定した上で再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
ユーザースクリプト内で指定したコマンドの実行前後に行われる環境変数の設定が失敗した場合に出力されるメッセージです。
対処
ユーザースクリプトに指定した環境変数の内容を確認し，設定できる環境変数を指定した上で，バックアップコマンドを再実行してください。

KAVX0227-E
物理ボリュームの隠ぺいに失敗しました。
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
（GUIの場合）
要因
物理ボリュームの隠ぺいに失敗しました。
対処
RAID Managerのログ情報から，物理ボリュームの隠ぺいに失敗した要因を特定してください。適宜RAID Managerのマニュアルを参照して，特定した要因に応じた対処を実施してください。そのあと，再度操作を実行してください。
（CLIの場合）
要因
物理ボリュームの隠ぺいが失敗した場合に出力されるメッセージです。
対処
RAID Managerのログ情報を参照して，RAID Manager のコマンドが失敗した要因を取り除いたあと，失敗したコピーグループ名を指定して，再度実行してください。RAID Managerのログ情報については，RAID Managerのマニュアルを参照してください。
失敗した要因は，Replication Manager Application Agentを実行する構成または設定にある場合があります。マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」の次の説明を参照して，構成および設定を確認してください。

Application Agentを使用する場合のシステム構成と注意事項

Application Agentが適用できるボリューム構成

RAID Managerの設定

Application Agentの動作の設定

RAID Managerと連携するためのApplication Agentの設定

KAVX0228-E
物理ボリュームの公開に失敗しました。
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
（GUIの場合）
要因
物理ボリュームの隠ぺい解除に失敗しました。
対処
RAID Managerのログ情報から，物理ボリュームの隠ぺい解除に失敗した要因を特定してください。適宜RAID Managerのマニュアルを参照して，特定した要因に応じた対処を実施してください。そのあと，再度操作を実行してください。
（CLIの場合）
要因
物理ボリュームの隠ぺい解除が失敗した場合に出力されるメッセージです。
対処
RAID Managerのログ情報を参照して，RAID Manager のコマンドが失敗した要因を取り除いたあと，失敗したコピーグループ名を指定して，再度実行してください。RAID Managerのログ情報については，RAID Managerのマニュアルを参照してください。
失敗した要因は，Replication Manager Application Agentを実行する構成または設定にある場合があります。マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」の次の説明を参照して，構成および設定を確認してください。

Application Agentを使用する場合のシステム構成と注意事項

Application Agentが適用できるボリューム構成

RAID Managerの設定

Application Agentの動作の設定

RAID Managerと連携するためのApplication Agentの設定

KAVX0229-E
指定されたコピーグループ名は不正です。
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
（GUIの場合）
要因
指定されたコピーグループが不正です。
対処
正しいコピーグループを指定して再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
コマンドの引数に指定したコピーグループ名が不正です。
対処
正しいコピーグループ名を指定して，再度実行してください。

KAVX0230-E
RAID Managerインスタンスを起動できませんでした。
インスタンス番号 = ＜インスタンス番号＞
（GUIの場合）
要因
RAID Managerのデーモン起動処理に失敗しました。
対処
RAID管理ソフトウェアの設定を見直してください。見直したあと正しければ，RAID管理ソフトウェアのログ情報を参照し，問題がないかどうかを確認してください。問題が判明しない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
RAID Managerインスタンスの起動に失敗した場合に出力されるメッセージです。
対処
RAID Managerの設定が正しいかどうか確認してください。設定が正しい場合は，RAID Managerのログ情報を参照し，問題がないかどうか確認してください。異常が見られない場合は問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVX0231-E
物理ボリュームの再認識に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
物理ボリュームの再認識に失敗しました。
対処
システムログを参照し，物理ボリュームの再認識に失敗した要因を解決してから，再度操作を行ってください。問題が解決しない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
物理ボリュームの再認識に失敗した場合に出力されるメッセージです。
対処
システムログを参照し，物理ボリュームの再認識に失敗した要因を解決してから，コマンドを再度実行してください。問題が解決しない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVX0232-I
＜コピーグループ名＞を隠ぺいしました。
要因
物理ボリュームの隠ぺいに成功した場合に出力されるメッセージです。
対処
-

KAVX0233-I
＜コピーグループ名＞を公開しました。
要因
物理ボリュームの隠ぺい解除に成功した場合に出力されるメッセージです。
対処
-

KAVX0234-I
物理ボリュームを再認識します。
要因
物理ボリュームの再認識を開始した場合に出力されるメッセージです。
対処
-

KAVX0235-I
物理ボリュームを再認識しました。
要因
物理ボリュームの再認識に成功した場合に出力されるメッセージです。
対処
-

KAVX0237-E
指定されたバックアップIDに対応するコピーグループが存在しません。
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
（GUIの場合）
要因
指定されたバックアップIDのバックアップカタログに記憶されているコピーグループがありません。
対処
次の順序でReplication Manager Application Agentの動作環境を確認してください。

Replica History画面を表示して対象となるコピーグループを確認してください。

Replication Manager Application Agentが持つ定義ファイルに記載されたインスタンス番号が適切かどうか。

RAID Manager の構成定義ファイル（horcmn.conf）でのコピーグループ定義が適切かどうか。

（CLIの場合）
要因
指定したバックアップIDのバックアップカタログに記録されているコピーグループが存在しない場合に出力されるメッセージです。
対処
次の順序でReplication Manager Application Agentの動作環境を確認してください。

drmfscat，drmsqlcat，drmexgcat，またはdrmtapecatコマンドで，指定したバックアップIDのバックアップカタログの内容を表示して，バックアップカタログに記録されたコピーグループを確認してください。

RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）のHORCMINSTパラメーターで指定したインスタンス番号が適切かどうかを確認してください。

RAID Managerの構成定義ファイル（horcm＜n＞.conf）でのコピーグループの定義が適切かどうかを確認してください。

KAVX0238-E
ファイルへの書き込み処理が失敗しました。
ファイル名 = ＜ファイルのフルパス＞
（GUIの場合）
要因
以下の要因が考えられます。

システム環境変数VSHTCRMENVFの設定されている場合，設定値が誤っている。

ファイルが書き込みできる状態ではない。

対処
出力されたファイルパスに対して以下のことを確認してください。

システム環境変数VSHTCRMENVFの設定されている場合，値がマニュアル通り正しく設定されているか。

ファイルが書き込み出来る状態か。

（CLIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

システム環境変数VSHTCRMENVFが設定されている場合に，設定値が誤っている。

ファイルが書き込みできる状態ではない。

対処
出力されたファイルパスに対して次のことを確認してください。

システム環境変数VSHTCRMENVFが設定されている場合，設定値がマニュアルどおり設定されているか確認してください。設定値については，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」の，VSSを使用するための設定を参照してください。

ファイルが書き込みできる状態か確認してください。

KAVX0239-E
drmdevctlコマンドの実行には，DEVICE_DETACH=ENABLEの設定が必要です。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentの環境が不正です。
対処
Application Agentの設定，ホスト情報更新を行ったあと，再度操作を実行してください。
（CLIの場合）
要因
RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）のDEVICE_DETACHパラメーターにENABLEが指定されていない状態で，drmdevctlコマンドが実行された場合に表示されるメッセージです。
対処
RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）のDEVICE_DETACHパラメーターにENABLEを指定してから，drmdevctlコマンドを再度実行してください。

KAVX0240-E
フォルダの作成に失敗しました。
フォルダパス = ＜フォルダパス＞
（GUIの場合）
要因
フォルダの作成に失敗しました。
次の要因が考えられます。

作成しようとしたフォルダのパスがない。

作成しようとしたフォルダのアクセス権が書き込み不可になっている。

対処
次の対処を行ってください。

作成しようとしたフォルダのパスがない場合はフォルダを作成してください。

作成しようとしたフォルダのアクセス権が書き込み不可になっている場合はフォルダに書き込みできるようにフォルダのアクセス権を変更してください。

（CLIの場合）
要因
フォルダが作成できなかった場合に表示されるメッセージです。
対処
次の対処をしてください。

作成しようとしたフォルダのパスが存在しない場合は，フォルダを作成してください。

作成しようとしたフォルダのアクセス権が書き込み不可になっている場合は，フォルダに書き込みができるようにアクセス権を変更してください。

KAVX0241-E
ファイルの削除に失敗しました。
ファイル名 = ＜ファイルのフルパス＞
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentが使用するファイルの削除に失敗しました。
次の要因が考えられます。
ファイルのアクセス権が読み取り属性になっているおそれがあります。
対処
Replication Manager Application Agentが使用するファイルのアクセス権が読み取り属性になっている場合は読み取り属性を解除してからファイルを削除してください。
（CLIの場合）
要因
ファイルの削除に失敗した場合に表示されるメッセージです。
対処
表示されたファイルのアクセス権が読み取り専用になっていないか確認してください。
ファイルのアクセス権が読み取り専用になっている場合は，読み取り専用属性を解除してからファイルを削除してください。

KAVX0242-E
ファイルを開くことができませんでした。
ファイル名 = ＜ファイル名＞
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentが使用するファイルを開けません。
次の要因が考えられます。
開こうとしたファイルのアクセス権が読み取り不可になっているおそれがあります。
対処
Replication Manager Application Agentが使用するファイルのアクセス権が読み取り不可になっている場合はファイルが開けるようにアクセス権を変更してください。
（CLIの場合）
要因
ファイルを開くことができなかった場合に表示されるメッセージです。
対処
開こうとしたファイルのアクセス権が読み取り不可になっています。ファイルが開けるようにアクセス権を変更してください。

KAVX0243-E
プロセスが作成できませんでした。
プロセス名 = ＜プロセス名＞
コード = ＜OSエラー要因コード＞
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentの環境が不正です。
対処
システムログを参照し，OSに異常がないかを確認してください。
（CLIの場合）
要因
プロセスを実行できなかった場合に表示されるメッセージです。
対処
システムログを参照し，OSに異常がないかどうか確認してください。エラーの要因については，メッセージのコードに表示される「OSエラー要因コード」を参照してください。

KAVX0244-W
イベントログへのメッセージ出力に失敗しました。
要因
イベントログへメッセージを出力できませんでした。
対処
アプリケーションイベントログがいっぱいでないか確認してください。

KAVX0245-W
メール送信が失敗しました。
要因
メールを送信できませんでした。
対処
このメッセージの前に出力されているメッセージを確認してください。

KAVX0246-W
SMTPサーバへの接続に失敗しました。
ホスト名 = ＜ホスト名＞
要因 = ＜要因＞
要因
SMTPサーバに接続できませんでした。
対処
メール送信定義ファイルのMAIL_SERVERパラメーターが正しいか確認してください。または，システムログを参照し，OSまたはSMTPサーバに異常がないか確認してください。エラーの要因については，「要因」に出力されるメッセージを参照してください。

KAVX0247-W
SMTPサーバへの送信に失敗しました。
要因 = ＜要因＞
要因
SMTPサーバへの送信に失敗しました。
対処
システムログを参照し，OSまたはSMTPサーバに異常がないか確認してください。エラーの要因については，「要因」に出力されるメッセージを参照してください。

KAVX0248-W
SMTPサーバからの受信に失敗しました。
要因 = ＜要因＞
要因
SMTPサーバからの受信に失敗しました。
対処
システムログを参照し，OSまたはSMTPサーバに異常がないか確認してください。エラーの要因については，「要因」に出力されるメッセージを参照してください。

KAVX0249-W
SMTPサーバからの受信メッセージが短すぎます。
要因
SMTPサーバからの受信メッセージが短過ぎます。
対処
システムログを参照し，OSまたはSMTPサーバに異常がないか確認してください。

KAVX0250-W
SMTPサーバがエラー応答を返しました。
対象 = ＜対象＞
内容 = ＜内容＞
要因
SMTPサーバが，「対象」に出力されたSMTPサーバへのリクエスト（SMTPプロトコル）に対して，「内容」に出力されたエラー応答（SMTPプロトコル）を返しました。
対処
システムログを参照し，OSまたはSMTPサーバに異常がないか確認してください。

KAVX0251-W
パラメーターの設定値の長さが上限を超えています。
ファイル名 = ＜ファイル名＞
パラメーター = ＜パラメーター名＞
要因
パラメーターの設定値の長さが上限を超えています。
対処
該当する設定ファイルで指定したパラメーター値の長さを確認してください。

KAVX0252-W
送信先メールアドレスが不正です。
メールアドレス = ＜メールアドレス＞
要因
SMTPサーバから，出力されたメールアドレスの不正が通知されました。
対処
メール送信定義ファイルのTOパラメーターを確認してください。または，システムログを参照し，OSまたはSMTPサーバに異常がないか確認してください。

KAVX0253-W
パラメーターが見つかりません。
ファイル名 = ＜ファイル名＞
パラメーター = ＜パラメーター名＞
要因
パラメーターが見つかりません。
対処
該当する設定ファイルに，出力されたパラメーターが指定されているか確認してください。

KAVX0254-W
メール送信の準備が失敗しました。
要因
メール送信の準備が失敗しました。
対処
このメッセージの前に出力されているメッセージを確認してください。

KAVX0255-W
メール送信できません。
要因
メールを送信できません。
対処
このメッセージの前に出力されているメッセージを確認してください。

KAVX0256-I
Protection Managerサービスに接続します。
ホスト名 = ＜ホスト名＞
要因
Protection Managerサービスに接続します。
対処
-

KAVX0257-I
Protection Managerサービスとの接続状態を切断します。
ホスト名 = ＜ホスト名＞
要因
Protection Managerサービスとの接続状態を切断します。
対処
-

KAVX0258-E
Protection Managerサービスとの通信でエラーが発生しました。
ホスト名 = ＜ホスト名＞
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentサービスと通信中にエラーが発生しました。
対処
次のことを確認してください。

Replication Manager Application Agentサービスが起動しているか。

ネットワークに問題がないか。ネットワークに問題がある場合，詳細な通信エラー内容が詳細トレースログに記録されています。

ライブ・マイグレーションとReplication Manager Application Agentの機能の実行時間が重なっていないか。ライブ・マイグレーションが実行中かどうかは，使用している仮想化ソフトウェアが出力する情報を確認してください。

（CLIの場合）
要因
Protection Managerサービスとの通信時にエラーが発生しました。詳細な通信エラー内容が詳細トレースログに記録されています。
対処
次のことを確認してください。

接続先のホスト上でProtection Managerサービスが正常に起動しているか。

ネットワーク設定に問題がないか。

ライブ・マイグレーションと，Replication Manager Application Agent のコマンドの実行時間が重なっていないか。ライブ・マイグレーションが実行中かどうかは，使用している仮想化ソフトウェアが出力する情報を確認してください。

KAVX0259-E
Protection Manager サービスに接続できませんでした。
ホスト名 = ＜ホスト名＞
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentサービスに接続できません。
対処
次のことを確認してください。

Replication Manager Application Agentサービスが起動していること。

ポート番号の設定が接続元ホストと接続先ホストで一致していること。

接続元ホストと接続先ホストのReplication Manager Application Agentのバージョンが一致していること。

（CLIの場合）
要因
Protection Managerサービスのポートに対する接続時にエラーが発生しました。接続先のホスト上のProtection Managerサービスに接続できませんでした。
対処
次のことを確認してください。

Protection Managerサービスが起動しているか。

ポート番号の設定が，接続元のホストと接続先のホストで一致しているか。

Replication Manager Application Agentのバージョンが，接続元のホストと接続先のホストで一致しているか。

KAVX0260-E
バックアップサーバのファイルチェック処理に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
通信エラーでバックアップサーバのファイルチェック処理に失敗しました。
対処
このメッセージの前に出力されているメッセージを確認してください。
（CLIの場合）
要因
通信エラーのため，バックアップサーバのファイルチェック処理に失敗しました。
対処
このメッセージの前に出力されているメッセージを確認してください。

KAVX0261-E
ユーザースクリプト実行コマンドのファイルが存在しません。
ホスト名 = ＜ホスト名＞
処理セクション = ＜処理セクション＞
実行ファイル名 = ＜実行ファイル名＞
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentのユーザースクリプトファイルがありません。
対処
存在するファイルを指定してください。
（CLIの場合）
要因
指定したファイルがないか，またはディレクトリを指定しました。
対処
存在するファイルを指定してください。

KAVX0262-E
ユーザースクリプト実行コマンドのファイルへのアクセス権限がありません。
ホスト名 = ＜ホスト名＞
処理セクション = ＜処理セクション＞
実行ファイル名 = ＜実行ファイル名＞
（GUIの場合）
要因
以下のどれかの状況が考えられます。

権限が無い

デバイスの準備ができていない

キャラクタファイルである

対処
Replication Manager Application Agentのユーザースクリプトファイルに実行できる権限を付与してください。
（CLIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

指定した実行ファイルに対する実行権限がない。

デバイスの準備ができていない。

実行ファイルに指定された内容がキャラクターファイルである。

対処
実行できる権限をファイルに付与してください。

KAVX0263-I
ユーザースクリプト内のコマンドを実行します。
ホスト名 = ＜ホスト名＞
コマンドライン = ＜コマンドライン＞
要因
ユーザースクリプトを実行するときに出力されます。
対処
-

KAVX0264-E
バックアップサーバのユーザースクリプト処理に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
バックアップサーバのReplication Manager Application Agentのユーザースクリプト処理に失敗しています。
対処
このメッセージの前に出力されているメッセージを確認してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップサーバのユーザースクリプト処理に失敗しました。
対処
このメッセージの前に出力されているメッセージを確認してください。

KAVX0265-I
Protection Managerサービスが起動しました。
要因
Protection Managerサービスが起動されました。
対処
-

KAVX0266-E
Protection Managerサービスの起動に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentサービス起動に失敗しています。
対処
エラーの要因および対処方法については，直前に出力されたメッセージを参照してください。
（CLIの場合）
要因
Protection Managerサービスの起動時にエラーが発生しました。
対処
エラーの要因および対処方法については，直前に出力されたメッセージを参照してください。

KAVX0267-I
Protection Managerサービスが停止しました。
要因
Protection Managerサービスが停止されました。
対処
-

KAVX0268-E
IPアドレスが取得できません。
ホスト名 = ＜ホスト名＞
（GUIの場合）
要因
接続するホストのIPアドレスが取得できませんでした。
対処
ホスト名が正しいかどうか，接続するホストが起動しているかどうか，ネットワーク設定に問題がないか確認してください。
（CLIの場合）
要因
Protection Managerサービスへの接続時にエラーが発生しました。接続するホストのIPアドレスが取得できませんでした。
対処
次のことを確認してください。

ホスト名が正しいか。

接続するホストが起動しているか。

ネットワーク設定に問題がないか。

KAVX0269-E
接続先のProtection Managerサービスが停止しました。
ホスト名 = ＜ホスト名＞
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentサービス通信時にサービスが停止しました。
対処
Replication Manager Application Agentサービスを開始したあとで，操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
Protection Managerサービスとの通信時にエラーが発生しました。コマンド実行中に，接続先のホストのProtection Managerサービスが停止しました。
対処
Protection Managerサービスを開始してから，コマンドを再実行してください。

KAVX0270-W
一時ファイルの操作が失敗しました。
操作 = ＜操作＞
要因 = ＜要因＞
要因
一時ファイルの操作に失敗しました。
対処
システムログを参照し，OSに異常がないか確認してください。

KAVX0271-E
Protection Managerサービスのバージョンが不正です。
ホスト名 = ＜ホスト名＞
（GUIの場合）
要因
接続先ホストのReplication Manager Application Agentのバージョンが不正です。
対処
Application Agent設定一覧画面でコンポーネントバージョンが同一であるか確認してください。
（CLIの場合）
要因
接続先のホストにインストールされているProtection Managerサービスのバージョンが不正です。
対処
接続先のホストにインストールされているReplication Manager Application Agentのバージョンを確認してください。

KAVX0272-E
Protection Managerサービスでエラーが発生しました。
ホスト名 = ＜ホスト名＞
（GUIの場合）
要因
接続先ホスト上でエラーが発生しました。
対処
エラーの要因および対処方法については，このメッセージ以降に出力されたメッセージを参照してください。
（CLIの場合）
要因
接続先のホスト上でエラーが発生しました。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX0273-W
パラメーターの設定値が不正です。
ファイル名 = ＜ファイル名＞
パラメーター = ＜パラメーター名＞
要因
パラメーターに設定した値が不正です。
対処
該当する設定ファイルで指定したパラメーター値を確認してください。

KAVX0274-W
メモリーが不足しています。
要因
Replication Manager Application Agentが提供するコマンドを実行するためのメモリーが不足しています。
対処
製品に添付されている資料を確認し，必要なメモリーを追加してください。

KAVX0275-I
メール送信を開始します。
要因
メールが送信されるときに出力されます。
対処
-

KAVX0276-I
メール送信を終了します。
要因
メールの送信が終了するときに出力されます。
対処
-

KAVX0277-E
ユーザースクリプト実行コマンドのファイル名が不正です。
ホスト名 = ＜ホスト名＞
処理セクション = ＜処理セクション＞
コマンドライン = ＜コマンドライン＞
実行ファイル名 = ＜実行ファイル名＞
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentのユーザースクリプトファイルに定義されたコマンドラインのファイル名チェックでエラーが発生しました。
対処
Replication Manager Application AgentのユーザースクリプトのファイルのCMDLINEで，空白を含むパス名またはファイル名が引用符（"）で囲まれていることを確認してください。また，引用符（"）がネスト(入れ子)する指定を行っていないことを確認してください。
（CLIの場合）
要因
ユーザースクリプトファイルに定義されたコマンドラインのファイル名チェックでエラーが発生しました。
対処
ユーザースクリプトファイルのCMDLINEの指定方法について，次のことを確認してください。

空白を含むパス名またはファイル名が，引用符（"）で囲まれているか。

引用符（"）がネストしていないか（引用符を引用符で囲んでいないか）。

KAVX0278-E
ほかのコマンドから呼び出されたためコマンドを実行できません。
（GUIの場合）
要因
特定の操作中にほかの操作が実行されました。

ユーザースクリプトのPRE_PROC処理かつローカルサーバ上のスクリプト実行

ユーザースクリプトのRESYNC_PROC処理

ユーザースクリプトのSPLIT_PROC処理

ユーザースクリプトのFINISH_PROC処理

対処
特定操作中にほかの操作を呼び出さないようにしてください。
（CLIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentコマンドを呼び出せるのは，PRE_PROC処理中のバックアップサーバ上で実行するスクリプト，およびPOST_PROC処理だけです。
ユーザースクリプト中の次の処理でReplication Manager Application Agentコマンドが呼び出された場合はエラーになります。

PRE_PROC処理（ローカルサーバ上でスクリプトを実行する場合）

RESYNC_PROC処理

SPLIT_PROC処理

FINISH_PROC処理

対処
上記の処理中では，Replication Manager Application Agentコマンドを呼び出さないでください。

KAVX0279-E
Protection Managerサービスの接続先にローカルホストが指定されています。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentサービスの接続先にローカルホストが指定されました。
対処
Replication Manager Application Agentサービスの接続先にローカルホストを指定しないでください。
（CLIの場合）
要因
Protection Managerサービスの接続先としてローカルホストが指定されました。
対処
Protection Managerサービスの接続先にローカルホストを指定しないでください。

KAVX0280-E
以下のプロトコルのポート番号はすでに使用されています。
プロトコル = ＜プロトコル名＞
ポート番号 = ＜ポート番号＞
（GUIの場合）
要因
プロトコルのポート番号がすでに使用されています。
対処
表示されたプロトコルのポート番号がほかのプロセスによって使用されていないことを確認してください。
（CLIの場合）
要因
-
対処
セットアップ手順に従い，プロトコルが使用していないポート番号を＜システムディレクトリ＞¥system32¥drivers¥etc¥servicesファイルに登録してください。

KAVX0281-E
実行環境には管理者特権が必要です。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentが管理者権限を使用して実行されていません。
対処
管理者権限を使用してReplication Manager Application Agentを実行してください。
（CLIの場合）
要因
OSの管理者特権を使用して起動したコマンドから，Replication Manager Application Agentのコマンドを再実行してください。
対処
OSの管理者特権を使用してコマンドを起動する方法は，OSのマニュアルを参照してください。

KAVX0282-E
ベリファイ処理がログの異常を検出しました。
ベース名 = ＜ベース名＞
要因
ベリファイ処理でトランザクションログに異常を検出しました。
対処
-

KAVX0300-I
指定されたコピーグループをロックしました。
要因
指定したコピーグループがロックされました。
対処
-

KAVX0301-I
指定されたコピーグループのロックを解除しました。
要因
指定したコピーグループのロックが解除されました。
対処
-

KAVX0302-I
指定されたバックアップIDに対応するコピーグループをロックしました。
要因
指定したバックアップIDに対応するコピーグループがロックされました。
対処
-

KAVX0303-I
指定されたバックアップIDに対応するコピーグループのロックを解除しました。
要因
指定したバックアップIDに対応するコピーグループのロックが解除されました。
対処
-

KAVX0304-W
指定されたコピーグループはすでにロック（またはロック解除）されています。
要因
次の要因が考えられます。

ロックされているコピーグループに対して再度ロックしようとした。

ロックが解除されているコピーグループに対して再度ロックを解除しようとした。

対処
対処の必要はありません。

KAVX0305-W
指定されたバックアップIDに対応するコピーグループはすでにロック（またはロック解除）されています。
要因
次の要因が考えられます。

ロックされているバックアップIDに対応するコピーグループに対して再度ロックしようとした。

ロックが解除されているバックアップIDに対応するコピーグループに対して再度ロックを解除しようとした。

対処
対処の必要はありません。

KAVX0309-E
＜コマンド名＞コマンドの実行に失敗しました。
要因 = ＜詳細メッセージ＞
要因
コマンドを実行したときにエラーが検出されました。
対処
Replication Manager Application AgentのトレースログファイルとOSのシステムログを参照し，ファイルシステムについて異常を示すメッセージが出力されていないかを確認してください。

KAVX0310-I
リソースグループ名を入力してください：
要因
drmclusinitコマンドを実行し，クラスタリソースグループ名を入力するときに出力されるメッセージです。
対処
-

KAVX0311-I
リソース名を入力してください：
要因
drmclusinitコマンドを実行し，クラスタリソース名を入力するときに出力されるメッセージです。
対処
-

KAVX0312-I
クラスタ情報を更新しました。
要因
drmclusinitコマンドを実行し，クラスタ情報が正常に更新されたときに出力されるメッセージです。
対処
-

KAVX0313-I
仮想サーバ名を入力してください：
要因
drmclusinitコマンドを実行し，クラスタ仮想サーバ名を入力するときに出力されるメッセージです。
対処
-

KAVX0314-I
リソース種別を入力してください（S：サービス，D：ディスク）：
要因
drmclusinitコマンドを実行し，クラスタリソース種別を入力するときに出力されるメッセージです。
対処
-

KAVX0315-I
サービス名を入力してください：
要因
drmclusinitコマンドを実行し，クラスタサービスリソース名を入力するときに出力されるメッセージです。
対処
-

KAVX0316-I
ドライブ名を入力してください：
要因
drmclusinitコマンドを実行し，クラスタディスクリソース名を入力するときに出力されるメッセージです。
対処
-

KAVX0317-I
インスタンス名を入力してください：
要因
drmclusinitコマンドを実行し，クラスタ環境でバックアップおよびリストア対象となるインスタンス名またはストレージグループ名を入力するときに出力されるメッセージです。
対処
-

KAVX0318-E
クラスタ情報の更新に失敗しました。
要因
drmclusinitコマンドを実行し，正しくクラスタ管理情報を登録できなかったときに出力されるメッセージです。
対処
クラスタソフトウェアの設定と起動状態を確認してください。設定や起動状態が正しい場合は，システムログを参照し，OSに異常がないかを確認してください。

KAVX0319-E
指定されたクラスタリソースの確認に失敗しました。
クラスタリソース名 = ＜クラスタリソース名＞
要因
入力されたクラスタリソースを確認する時点でエラーが発生したときに出力されるメッセージです。
対処
クラスタソフトウェアの設定と起動状態を確認し，コマンドを再実行してください。

KAVX0320-E
クラスタプロセスが停止しているため，入力されたクラスタリソースの確認ができませんでした。
クラスタリソース名 = ＜クラスタリソース名＞
要因
入力されたクラスタリソースを確認する時点でクラスタが停止していたため，クラスタの状態を確認できなかったときに出力されるメッセージです。
対処
クラスタソフトウェアの設定と起動状態を確認してください。クラスタを起動したあと，drmclusinitコマンドを再度実行してください。

KAVX0321-W
指定されたクラスタリソースは存在しません。
クラスタリソース名 = ＜クラスタリソース名＞
要因
入力されたクラスタリソースが存在しないときに出力されるメッセージです。
対処
クラスタソフトウェアの設定と入力したパラメーターが正しいかどうかを確認してください。設定が正しい場合は，システムログを参照し，OSに異常がないかを確認してください。

KAVX0322-E
指定されたクラスタ製品に対する情報が登録されていません。
要因
指定されたクラスタソフトウェアに対するパラメーターが設定されていないときに出力されるメッセージです。
対処
クラスタソフトウェアの設定と起動状態を確認してください。クラスタを起動したあと，drmclusinitコマンドを再度実行してください。

KAVX0323-E
クラスタのオープンに失敗しました。
（GUIの場合）
要因
クラスタのオープンに失敗しました。
対処
Windowsイベントログを参照してエラーの要因を取り除いてください。
（CLIの場合）
要因
MSCSのオープンに失敗した場合に表示されるメッセージです。
対処
Windowsイベントログを参照してエラーの要因を取り除いてください。問題が解決しない場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して，資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVX0324-E
クラスタリソースをオンラインにできませんでした。
リソース名 = ＜クラスタリソース名＞
コード = ＜エラーコード＞
（GUIの場合）
要因
クラスタリソースのオンライン処理に失敗しました。
対処
メッセージと一緒に表示されるOSのエラーコードとWindowsイベントログを参照してエラーの要因を取り除いてください。
（CLIの場合）
要因
MSCSのクラスタリソースのオンライン処理に失敗した場合に表示されるメッセージです。
対処
メッセージと一緒に表示されるOSのエラーコードとWindowsイベントログを参照してエラーの要因を取り除いてください。問題が解決しない場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して，資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVX0325-E
クラスタリソースをオフラインにできませんでした。
リソース名 = ＜クラスタリソース名＞
コード = ＜エラーコード＞
（GUIの場合）
要因
クラスタリソースのオフライン処理に失敗しました。
対処
メッセージと一緒に表示されるOSのエラーコードとWindowsイベントログを参照してエラーの要因を取り除いてください。
（CLIの場合）
要因
MSCSのクラスタリソースのオフライン処理に失敗した場合に表示されるメッセージです。
対処
メッセージと一緒に表示されるOSのエラーコードとWindowsイベントログを参照してエラーの要因を取り除いてください。問題が解決しない場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して，資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVX0326-E
クラスタの情報取得に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
クラスタの情報取得に失敗しました。
対処
Windowsイベントログを参照してエラーの要因を取り除いてください。
（CLIの場合）
要因
MSCSの情報取得に失敗した場合に表示されるメッセージです。
対処
Windowsイベントログを参照してエラーの要因を取り除いてください。問題が解決しない場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して，資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVX0327-E
正しいクラスタ製品名を入力してください。
要因
drmclusinitコマンドに指定したクラスタソフトウェア名に誤りがあります。
対処
正しいクラスタソフトウェア名を指定して，コマンドを再実行してください。

KAVX0328-W
正しい仮想サーバ名を入力してください。
仮想サーバ名 = ＜仮想サーバ名＞
要因
入力した仮想サーバ名が存在しません。
対処
次のことを確認してから，正しいパラメーターを再入力してください。

クラスタが正しく設定されているか。

入力した仮想サーバ名が正しいか。

入力した仮想サーバ名に対応するDRM_DB_PATHが，構成定義ファイル（init.conf）に定義されているか。

KAVX0329-W
指定された仮想サーバは既に登録されています。
仮想サーバ名 = ＜仮想サーバ名＞
要因
入力した仮想サーバ名はすでに登録されています。
対処
クラスタの設定を確認し，正しい仮想サーバ名を再入力してください。

KAVX0330-E
指定されたクラスタリソースグループの確認に失敗しました。
クラスタリソースグループ名 = ＜クラスタリソースグループ名＞
要因
入力したクラスタリソースグループの確認時にエラーが発生しました。
対処
OSがWindowsで，Veritas Cluster Serverを使用したクラスタ構成の場合，指定したクラスタリソースグループに対する仮想サーバ名が割り当てられていない可能性があります。
クラスタソフトウェアの設定と起動状態を確認し，コマンドを再実行してください。

KAVX0331-E
クラスタプロセスが停止しているため，クラスタリソースグループの確認ができませんでした。
クラスタリソースグループ名 = ＜クラスタリソースグループ名＞
要因
入力したクラスタリソースグループの確認時にクラスタが停止していたため，クラスタの状態を確認できませんでした。
対処
クラスタを起動してから登録してください。

KAVX0332-W
指定されたクラスタリソースグループは存在しません。
クラスタリソースグループ名 = ＜クラスタリソースグループ名＞
要因
入力したクラスタリソースグループがクラスタの管理下にありません。
対処
クラスタの設定を確認し，正しいパラメーターを再入力してください。

KAVX0333-W
指定されたクラスタリソースグループは既に登録されています。
クラスタリソースグループ名 = ＜クラスタリソースグループ名＞
要因
入力したクラスタリソースグループがすでに登録されています。
対処
クラスタの設定を確認し，正しいパラメーターを再入力してください。

KAVX0334-W
正しいリソース種別を入力してください。
リソース種別 = ＜リソース種別＞
要因
入力したリソース種別に誤りがあります。
対処
クラスタの設定を確認し，正しいパラメーターを再入力してください。

KAVX0335-W
指定されたクラスタリソースがクラスタリソースグループに存在しません。
クラスタリソース名 = ＜クラスタリソース名＞
要因
入力したクラスタリソースがクラスタリソースグループ内に存在しません。
対処
クラスタの設定を確認し，正しいパラメーターを再入力してください。

KAVX0336-W
クラスタリソースは指定できません。
クラスタリソース名 = ＜クラスタリソース名＞
要因
クラスタリソースに誤ったリソースタイプが指定されました。
対処
クラスタの設定を確認し，正しいパラメーターを再入力してください。

KAVX0337-W
指定されたクラスタリソースは既に登録されています。
クラスタリソース名 = ＜クラスタリソース名＞
要因
入力したクラスタリソースはすでに登録されています。
対処
クラスタの設定を確認し，正しいパラメーターを再入力してください。

KAVX0338-W
指定されたドライブ名はクラスタリソースに対応していません。
ドライブ名 = ＜ドライブ名＞
要因
入力したクラスタリソースとドライブ名が対応していません。
対処
クラスタの設定を確認し，正しいパラメーターを再入力してください。

KAVX0339-W
指定されたクラスタリソースグループの仮想サーバ名は，指定された仮想サーバ名と一致しません。
クラスタリソースグループ名 = ＜クラスタリソースグループ名＞
要因
入力したクラスタリソースグループと仮想サーバが対応していません。
対処
クラスタの設定を確認し，正しいパラメーターを再入力してください。

KAVX0340-E
指定された仮想サーバ名の確認に失敗しました。
仮想サーバ名 = ＜仮想サーバ名＞
要因
入力した仮想サーバ名の確認時にエラーが発生しました。
対処
次のことを確認してください。

クラスタソフトウェアが正しくインストールされているか。

クラスタが起動しているか。

KAVX0400-I
マウントを開始します。
マウントポイント = ＜バックアップサーバのマウントポイントディレクトリ名＞
要因
テープへのバックアップまたはテープからのリストアを実行するときに，バックアップサーバに副ボリュームをマウントする操作が開始されたことを示すメッセージです。
対処
-

KAVX0401-I
マウントを完了しました。
マウントポイント = ＜バックアップサーバのマウントポイントディレクトリ名＞
要因
テープへのバックアップまたはテープからのリストアを実行するときに，バックアップサーバに副ボリュームをマウントする操作が正常に完了したことを示すメッセージです。
対処
-

KAVX0402-I
バックアップを開始します。
バックアップの進行状況について詳しく確認する場合，バックアップ管理製品が提供する監視方法を使用し，確認してください。
バックアップ元 = ＜バックアップ元ディレクトリ名＞
要因
テープへのバックアップ時に，バックアップ管理製品のバックアップコマンドが開始されたことを示すメッセージです。
対処
-

KAVX0403-I
バックアップを完了しました。
バックアップ元 = ＜バックアップ元ディレクトリ名＞
要因
テープへのバックアップ時に，バックアップ管理製品のバックアップコマンドが正常に完了したことを示すメッセージです。
対処
-

KAVX0404-I
リストアを開始します。
リストアの進行状況について詳しく確認する場合，バックアップ管理製品が提供する監視方法を使用し，確認してください。
リストア元 ＝ ＜リストア元ディレクトリ名＞
リストア先 ＝ ＜リストア先マウントポイントディレクトリ名＞
要因
テープからのリストア時に，バックアップ管理製品のリストアコマンドが開始されたことを示すメッセージです。
対処
-

KAVX0405-I
リストアを完了しました。
リストア元 = ＜リストア元ディレクトリ名＞
リストア先 = ＜リストア先マウントポイントディレクトリ名＞
要因
テープからのリストア時に，バックアップ管理製品のリストアコマンドが正常に完了したことを示すメッセージです。
対処
-

KAVX0406-I
アンマウントを開始します。
マウントポイント = ＜バックアップサーバのマウントポイントディレクトリ名＞
要因
テープへのバックアップまたはテープからのリストアを実行するときに，データベースサーバ上で副ボリュームのアンマウント操作が開始されたことを示すメッセージです。
対処
-

KAVX0407-I
アンマウントを完了しました。
マウントポイント = ＜バックアップサーバのマウントポイントディレクトリ名＞
要因
テープへのバックアップまたはテープからのリストアを実行するときに，データベースサーバ上で副ボリュームのアンマウント操作が正常に完了したことを示すメッセージです。
対処
-

KAVX0408-E
バックアップコマンドの実行に失敗しました。
コマンド = ＜NetBackupまたはBackup Execが実行したコマンド名＞
エラー番号 = ＜NetBackupまたはBackup Execのコマンドが返すエラー番号＞
要因
NetBackupまたはBackup Execのコマンドを実行しましたが，エラーになりました。
対処
NetBackupまたはBackup Execのマニュアルを参照して，エラー番号からエラー情報を確認して対処したあと，コマンドを再度実行してください。

KAVX0409-E
リストアコマンドの実行に失敗しました。
コマンド = ＜NetBackupまたはBackup Execが実行したコマンド名＞
エラー番号 = ＜NetBackupまたはBackup Execのコマンドが返すエラー番号＞
要因
NetBackupまたはBackup Execのコマンドを実行しましたが，エラーになりました。
対処
NetBackupまたはBackup Execのマニュアルを参照して，エラー番号からエラー情報を確認して対処したあと，コマンドを再度実行してください。

KAVX0410-E
インストールパスの取得に失敗しました。
ソフト名 = ＜使用するバックアップ管理製品名＞
要因
使用するバックアップ管理製品（NetBackupまたはBackup Exec）がインストールされていません。
対処
NetBackupまたはBackup Execをインストールしてから再度実行してください。

KAVX0411-I
バックアップ管理製品名を入力してください：
要因
drmtapeinitコマンドの実行中に，Replication Manager Application Agentと連携するバックアップ管理製品の種別の入力を促すメッセージです。
対処
インストールされているバックアップ管理製品がNetBackupの場合は，NBUと入力して［Enter］キーを押してください。Backup Execの場合は，BEWSと入力して［Enter］キーを押してください。

KAVX0412-I
バックアップクラス定義名を入力してください：
要因
drmtapeinitコマンドを実行中に，種別としてNBUを選択した場合に，NetBackupのバックアップクラス定義名の入力を促すメッセージです。
対処
-

KAVX0413-I
バックアップスケジュール名を入力してください：
要因
drmtapeinitコマンドの実行中に，種別としてNBU，またはBEWSを選択した場合に，NetBackupのバックアップクラス定義名に関連するバックアップスケジュール名の入力を促すメッセージです。
対処
-

KAVX0414-I
バックアップパラメーターが更新されました。
要因
drmtapeinitコマンドが正常に終了して，バックアップ管理製品と連携するためのパラメーターが正しく更新されました。
対処
-

KAVX0415-I
バックアップジョブスクリプトファイル名を入力してください：
要因
drmtapeinitコマンドの実行中に，種別としてBEWSを選択した場合に，Backup Execのバックアップジョブスクリプトファイル名の入力を促すメッセージです。
対処
バックアップ管理製品と連携するためのコマンド，drmtapebackupコマンド，drmtaperestoreコマンド，drmmediabackupコマンド，およびdrmmediarestoreコマンドで使用するBackup Execのバックアップジョブスクリプトファイル名入力して，［Enter］キーを押してください。

KAVX0416-E
バックアップ管理製品との連携に必要な設定が行われていません。
要因
次の要因が考えられます。

drmtapeinitコマンドでバックアップ管理製品と連携するためのパラメーターを設定する前に，drmmediabackupコマンド，drmtapebackupコマンド，またはdrmtaperestoreコマンドを実行した。

ファイルサーバまたはデータベースサーバで，drmmediabackupコマンド，drmtapebackupコマンド，またはdrmtaperestoreコマンドを誤って実行した。

対処
drmtapeinitコマンドを実行してから，コマンドを再度実行してください。

KAVX0417-I
バックアップカタログの保存日数を入力してください：
要因
drmtapeinitコマンドの実行中に，テープバックアップ用のバックアップカタログを保存しておく期間の入力を促すメッセージです。
対処
-

KAVX0418-I
ファイル名で指定されたバックアップ情報をバックアップカタログに追加しました。
インポートされたバックアップID = ＜追加したバックアップID＞
（GUIの場合）
要因
正常にバックアップIDがインポートされました。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
drmdbimportコマンドで，正常にバックアップIDがインポートされたことを示すメッセージです。
対処
-

KAVX0419-E
指定されたバックアップIDに関連するバックアップ情報は，エクスポートできません。
（GUIの場合）
要因
バックアップデータをテープへバックアップする前に，レプリカ履歴をエクスポートしようとしました。
対処
レプリカ作成で［テープバックアップのためにレプリカカタログファイルをバックアップサーバにエクスポートする］にチェックを入れる場合は，Postジョブでテープバックアップを実行するように設定してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップデータをテープへバックアップする前に，バックアップ情報をエクスポートしようとしました。
対処
バックアップデータをテープへバックアップしてから，バックアップ情報をエクスポートしてください。

KAVX0420-E
不正なバックアップIDが指定されました。
drmdbimportコマンドでインポートしたバックアップ情報のバックアップIDを指定してください。
要因
指定したバックアップIDが誤っているため，テープへのバックアップを実行できません。
対処
テープへバックアップする場合，drmdbimportコマンドでインポートしたバックアップIDを指定してください。

KAVX0421-E
不正なバックアップIDが指定されました。
drmtapebackupコマンドを使用して取得したバックアップIDを指定してください。
要因
指定したバックアップIDは，drmtapebackupコマンドを使用して取得されたものではありません。
対処
drmtapebackupコマンドで，テープへバックアップしたときに取得したバックアップIDを指定してください。

KAVX0422-W
指定されたバックアップ管理製品名は無効です。
要因
指定したバックアップ管理製品名に誤りがあります。
対処
正しいバックアップ管理製品名を入力してください。

KAVX0423-W
指定された日数は範囲を超えています（指定できる範囲：0-365）。
要因
drmtapeinitコマンドの実行中に，バックアップ情報の保存期間に指定した日数に誤りがあります。
対処
0から365の範囲で指定してください。

KAVX0424-I
指定されたバックアップIDに対するバックアップ情報を削除しました。
バックアップID = ＜削除するバックアップID＞
要因
drmtapecatコマンドまたはdrmappcatコマンドで，指定されたバックアップIDに対応するバックアップ情報の削除が正常に完了したことを示すメッセージです。
対処
-

KAVX0425-E
指定したバックアップIDは，マウントできません。
（GUIの場合）
要因
RAWデバイスをバックアップしたレプリカが指定されました。
対処
指定したレプリカに対して，マウント操作は実行できません。マウント操作を実行せずに，操作を続行してください。
（CLIの場合）
要因
指定されたバックアップIDのバックアップデータは，RAWボリュームとして構成されています。RAWボリューム上にはファイルシステムが作成されていないため，マウントする必要がありません。
対処
マウントを実行しないで，操作を続行してください。

KAVX0426-E
必要なドライブ文字が不足しているため，このコマンドは実行できません。
（GUIの場合）
要因
使用できるドライブ文字の数が不足しています。
対処
ボリューム数以上の，未使用なドライブ文字を確保して，再度コマンドを実行してください。
または，マウントポイントディレクトリ上に副ボリュームをマウントしてください。
（CLIの場合）
要因
現在マウントするために使用できるドライブ文字の数が足りないため，すべての副ボリュームをマウントできません。
対処
不要なボリュームをアンマウントし，副ボリュームをマウントするために必要なドライブ文字を確保したあと，コマンドを再度実行してください。または，-mount_pt（マウントポイントディレクトリ名）オプションを指定して，マウントポイントディレクトリ上に副ボリュームをマウントしてください。

KAVX0427-E
バックアップに失敗しました
マウントポイント = ＜マウントポイントディレクトリ名またはドライブ文字＞
要因 = ＜要因コード＞
要因
-
対処
テープバックアップ用構成定義ファイルのパラメーターの設定を確認してください。
NetBackupの場合，次の項目を確認してください。

NBU_MASTER_SERVERパラメーターに指定したマスターサーバが起動中である。

INCLUDE_EXECに「YES」を指定する場合，または指定を省略する場合，バックアップサーバにメディアサーバがインストールされている。

INCLUDE_EXECに「YES」以外を指定する場合，ポリシー（クラス）にバックアップ対象パスがあらかじめ設定されている。

要因コードに表示されるメッセージおよびバックアップ管理製品が提供するトレースログを参照し，バックアップ管理製品が発行するエラーコードが出力されていないかを確認してください。異常が見られない場合は問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVX0428-E
指定されたバックアップオブジェクト種別は不正です。
要因
drmtapecatコマンドに-oオプションを指定して実行した場合で，指定したバックアップオブジェクト種別が不正なときに出力されるメッセージです。
対処
drmtapecatコマンドによって出力されるバックアップオブジェクト種別を確認し，drmtapecatコマンドを再度実行してください。

KAVX0429-E
リストアに失敗しました。
リストア元 = ＜マウントポイントディレクトリ名またはドライブ文字＞
リストア先 = ＜マウントポイントディレクトリ名またはドライブ文字＞
要因 = ＜バックアップ管理製品出力要因コード＞
要因
-
対処
テープバックアップ用構成定義ファイルのパラメーターの設定を確認してください。
NetBackupの場合，次の項目を確認してください。

NBU_MASTER_SERVERパラメーターに指定したマスターサーバが起動中である。

NBU_MASTER_SERVERパラメーターに指定したマスターサーバがバックアップ時に使用したマスターサーバである。

要因コードに表示されるメッセージおよびバックアップ管理製品が提供するトレースログを参照し，バックアップ管理製品が発行するエラーコードが出力されていないかを確認してください。異常が見られない場合は問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVX0430-E
不正なバックアップIDが指定されました。
drmtapebackupコマンドまたはdrmmediabackupコマンドを使用して取得したバックアップIDを指定してください。
要因
指定したバックアップIDは，drmtapebackupコマンドまたはdrmmediabackupコマンドを使用して取得されたものではありません。
対処
drmtapebackupコマンドまたはdrmmediabackupコマンドで，ほかの媒体へのバックアップをしたときに取得したバックアップIDを指定してください。

KAVX0431-E
バックアップ実行インタフェースファイルの作成に失敗しました。
要因 = ＜要因＞
要因
次の要因が考えられます。

コマンドを実行しているユーザーに，ファイルのアクセス権限がない。

ドライブ容量が十分でない。

対処
ドライブ容量が十分かどうかを確認して，システム管理者権限でコマンドを再度実行してください。

KAVX0432-E
リストア実行インタフェースファイルの作成に失敗しました。
要因 = ＜要因＞
要因
次の要因が考えられます。

コマンドを実行しているユーザーに，ファイルへのアクセス権限がない。

ドライブ容量が十分でない。

対処
ドライブ容量が十分かどうかを確認して，システム管理者権限でコマンドを再度実行してください。

KAVX0433-E
一時ファイルの生成に失敗しました。
要因 = ＜要因＞
ファイル名 = ＜一時ファイル名＞
要因
Replication Manager Application Agentが内部で使用する一時ファイルが作成できませんでした。
対処
システム管理者権限でコマンドを再実行してください。また，ドライブ容量が十分かどうかを確認してください。

KAVX0434-E
マウントポイントファイルのオープンに失敗しました。
マウントポイントファイル名 = ＜ファイル名＞
（GUIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

Replication Manager Application Agentが使用しているファイルにアクセス権がない。

Replication Manager Application Agentが使用しているファイルと同名のディレクトリが存在している。

対処
Replication Manager Application Agentが使用しているファイルのアクセス権を変更，またはディレクトリを削除したあと，操作してください。
一時ファイルディレクトリのアクセス権が適切かどうかを確認してください。一時ファイルディレクトリは，次の位置にあります。

Windowsの場合

＜Replication Manager Application Agentのインストールディレクトリ＞¥tmp

（CLIの場合）
要因
マウントポイントファイルがオープンできませんでした。
対処
一時ファイルディレクトリのアクセス権が適切かどうかを確認してください。
一時ファイルディレクトリは，次の場所にあります。
Windowsの場合
＜Replication Manager Application Agentのインストール先ディレクトリ＞¥DRM¥tmp

KAVX0435-E
マウントポイントファイルの読み込みに失敗しました。
マウントポイントファイル名 =＜ファイル名＞
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルを読み込むことができませんでした。マウントポイントの読み込みに失敗しました。
対処
一度アンマウントしてから，必要に応じて再度マウントしなおし，その後再実行してください。
（CLIの場合）
要因
マウントポイントファイルが何らかの理由によって不整合となったり，破壊されたりしたため，マウントポイントファイルが無効となっています。
対処
マウントポイントファイルを削除後，コマンドを再実行してください。

KAVX0436-E
不正なバックアップIDが指定されました。
drmmediabackupコマンドまたはdrmtapebackupコマンドを使用して取得したバックアップIDを指定してください。
要因
drmmediarestoreコマンドを実行したとき，drmtapebackupまたはdrmmediabackupコマンドを使用して作成されたものではないバックアップIDが指定されました。
対処
drmtapebackupまたはdrmmediabackupコマンドを使用してほかの媒体へのバックアップを行ったときに取得したバックアップIDを指定してください。

KAVX0437-E
指定されたバックアップIDは，-rawオプションを指定しなくてはなりません。
要因
-rawオプションを指定してマウントしたバックアップIDを，-rawオプションを指定しないでdrmmediabackupコマンドでバックアップしようとしています。
対処
-rawオプションを指定してバックアップを再実行してください。

KAVX0438-E
指定されたバックアップIDに対応するコピーグループのロック（またはロック解除）に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
指定されたレプリカに対応するコピーグループのロック（またはロック解除）に失敗しました。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
コマンド内部でバックアップIDに対応するコピーグループのロックまたはロック解除に失敗しました。
対処
マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のディクショナリマップファイル障害の対処の説明を参照して，ディクショナリマップファイルの回復手順を実行してください。

KAVX0439-E
-bkdirオプションで指定されたディレクトリが存在しません。
ディレクトリ名 = ＜バックアップファイルディレクトリ名＞
要因
-bkdirオプションで指定したバックアップファイルのディレクトリ名が存在しない場合に出力されるメッセージです。
対処
存在しているバックアップファイルのディレクトリ名を指定してください。

KAVX0440-E
-bkdirで指定されたパスは無効なパスです。
ディレクトリ名 = ＜バックアップファイルディレクトリ名＞
要因
-bkdirオプションで指定したバックアップファイルディレクトリ名が，絶対パス指定でない場合，またはルート（ドライブ文字）を指定した場合に出力されるメッセージです。
対処
ルート（ドライブ文字）以外の絶対パス指定で，バックアップファイルディレクトリ名を指定してください。

KAVX0441-W
このバックアップIDに対して-bkdirオプションは指定できません。
要因
バックアップファイルディレクトリが存在しないバックアップIDを指定した場合に出力されるメッセージです。
対処
バックアップファイルディレクトリが存在するバックアップIDを指定してください。

KAVX0442-E
-bup_envオプションで指定されたファイルが存在しません。
ファイル名 = ＜構成定義ファイル名＞
要因
次の要因の場合に出力されるメッセージです。

指定した構成定義ファイルが存在しない。

指定した構成定義ファイル名がディレクトリパス付きである。

対処
存在している構成定義ファイル名を指定してください。

KAVX0443-I
コピーグループマウント定義ファイルを更新しました。
ファイル名 = ＜コピーグループマウント定義ファイル＞
要因
コピーグループマウント定義ファイルを更新するときに表示されるメッセージです。
対処
-

KAVX0444-E
コピーグループマウント定義ファイルのオープンに失敗しました。
ファイル名 = ＜コピーグループマウント定義ファイル＞
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルを開くことができませんでした。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
コピーグループマウント定義ファイルがオープンできませんでした。
対処
コピーグループマウント定義ファイルのアクセス権を確認してください。
ファイルが壊れている場合は，ファイルをいったん削除してからdrmmountコマンドの-confオプションを使用して，コピーグループマウント定義ファイルを再度作成してください。

KAVX0445-E
コピーグループマウント定義ファイルの読み込みに失敗しました。
ファイル名 = ＜コピーグループマウント定義ファイル＞
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルを読み込むことができませんでした。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
コピーグループマウント定義ファイルの読み込みができない状態，または不正に変更されたためにフォーマットが異なっている状態です。
対処
コピーグループマウント定義ファイルのアクセス権を確認してください。
ファイルが壊れている場合は，ファイルをいったん削除してから，drmmountコマンドの-confオプションを使用して，コピーグループマウント定義ファイルを再度作成してください。

KAVX0446-E
コピーグループマウント定義ファイルの書き込みに失敗しました。
ファイル名 = ＜コピーグループマウント定義ファイル＞
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルの書き込みに失敗しました。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
コピーグループマウント定義ファイルの書き込みに失敗した場合に表示されるメッセージです。
コピーグループマウント定義ファイルに書き込みができない状態です。
対処
コピーグループマウント定義ファイルのアクセス権を確認してください。
ファイルが壊れている場合は，ファイルをいったん削除してからdrmmountコマンドの-confオプションを使用して，コピーグループマウント定義ファイルを再度作成してください。

KAVX0447-E
対象コピーグループから論理ボリューム構成を取得するのに失敗しました。
コピーグループ名 = ＜コピーグループ＞
（GUIの場合）
要因
対象となったコピーグループの副ボリュームからの論理ボリューム情報の取得に失敗しました。
対処
対象がベーシックドライブに対するコピーグループの場合，副ボリュームに対して論理ボリュームの作成または，フォーマットが行われていない可能性があります。論理ボリュームの作成とフォーマットを行ってから再度バックアップを取得してください。
（CLIの場合）
要因
対象となったコピーグループの副ボリュームから論理ボリューム情報を取得できませんでした。
対処
次の対処をしてください。

ベーシックディスクに対するコピーグループの場合
副ボリュームに対して論理ボリュームの作成，またはフォーマットが行われていない可能性があります。論理ボリュームの作成とフォーマットを行ってから，再度，バックアップを取得してください。

ダイナミックディスクに対するコピーグループの場合
drmmountコマンドにバックアップIDおよび-confオプションを指定して，コピーグループマウント定義ファイルを更新する必要があります。
ボリューム構成が正しいことが確認できない場合，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」に従って，正ボリュームのボリューム構成を副ボリュームに再反映したあと，バックアップIDおよび-confオプションを指定して，drmmountコマンドを実行してください。

KAVX0448-E
指定されたバックアップ情報のボリューム構成は，コピーグループマウント定義と異なります。
（GUIの場合）
要因
指定されたレプリカ情報のボリューム構成は，Replication Manager Application Agentで使用されているファイルの定義と異なります。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
指定したバックアップカタログとコピーグループマウント定義ファイルの論理ボリューム構成が一致しない場合に表示されるメッセージです。
次の要因が考えられます。

変更した正ボリュームの論理ボリューム構成をコピーグループマウント定義ファイルに反映していない。

変更した正ボリュームの論理ボリューム構成をコピーグループマウント定義ファイルに反映したが，構成変更前のバックアップカタログを指定した。

対処
要因に応じて，次の対処をしてください。

drmmountコマンドに-confオプションを指定してコピーグループマウント定義ファイルの内容を更新してください。

現在の構成に対するバックアップカタログのバックアップIDを指定してください。

KAVX0449-E
コピーグループマウント定義ファイルの内容が不正です。
パラメーター名 = ＜パラメーター名＞
パラメーター値 = ＜パラメーター値＞
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルが不正です。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
コピーグループマウント定義ファイルに定義された項目の内容が正しくない場合に表示されるメッセージです。
対処
コピーグループマウント定義ファイルの項目を修正してください。

FSを変更する場合は，ドライブ文字から始まる絶対パスを指定してください。
FS以外を変更することはできません。

ボリューム構成の変更を反映する場合は，drmmountに-confオプションを指定してコピーグループマウント定義を更新してください。

KAVX0450-I
＜拡張コマンド＞コマンドを開始します。
要因
拡張コマンドが開始されました。
対処
-

KAVX0451-I
＜拡張コマンド＞コマンドを終了します。
要因
拡張コマンドが終了しました。
対処
-

KAVX0452-E
＜拡張コマンド＞コマンドの実行が失敗しました。
要因
拡張コマンドの実行が失敗しました。
対処
拡張コマンドのトレースログファイル（drm_script.logまたはdrm_script.log.old）に出力されたメッセージを基に次に示す対処をしてください。

そのオペレーションIDに関する一連の拡張コマンドが正しい順序で実行されているか，各拡張コマンドの前提条件を確認してください。

KAVX0452-Eのメッセージより前に出力されているエラーメッセージの内容を確認してください。

KAVX0453-E
処理続行不能なエラーが発生しました。
要因 = ＜要因＞
要因
処理が続行できない致命的なエラーが発生しています。
対処
エラーの要因については，「2.1 DRM-10000～DRM-19999」を参照してください。

KAVX0454-E
指定されたオペレーションIDに対する定義情報の取得に失敗しました。
要因 = ＜要因＞
定義ファイル名 = ＜定義ファイル名＞
要因
指定されたオペレーションIDに対応する定義ファイル情報を取得できませんでした。
対処
表示された定義ファイルが定義ファイル格納ディレクトリに存在するかどうかを確認してください。ファイルが存在する場合は，チェックツールを実行して内容の妥当性を検証してください。

KAVX0455-E
不正なオプションが指定されています。
要因
次の要因が考えられます。

存在しないオプションが指定された。

必須オプションが指定されていない。

同時に指定できないオプションが指定されている。

オプションの指定が順番どおりに指定されていない。

対処
拡張コマンドの使用方法を確認してから，拡張コマンドを再度実行してください。

KAVX0456-E
バックアップIDの取得に失敗しました。
要因 = ＜要因＞
バックアップID記録ファイル名 = ＜バックアップID記録ファイル名＞
要因
拡張コマンドの実行時に処理に必要なバックアップIDがバックアップID記録ファイルから取得できませんでした。
対処
拡張コマンドが適切な順番で実行され，バックアップID記録ファイルが作成されているか確認してください。
バックアップID記録ファイルの格納場所については，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」の拡張コマンド用一時ディレクトリの説明を参照してください。

KAVX0457-E
指定されたファイルの情報取得に失敗しました。
要因 = ＜要因＞
ファイル名 = ＜ファイル名＞
要因
指定されたファイルからの情報を取得できませんでした。
対処
指定ファイルが存在するかを確認してください。ファイルがある場合は，その内容を確認してください。

KAVX0458-W
トレースログに対する操作でエラーが発生しました。
要因 = ＜要因＞
要因
拡張コマンドのトレースログファイル（drm_script.logまたはdrm_script.log.old）に対して処理をした際に，エラーを検知しました。
対処
システムログを参照し，OSに異常がないかどうか確認してください。異常がない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVX0459-E
＜コマンド名＞コマンドの実行に失敗しました。
要因 = ＜要因＞
コード = ＜コマンドの戻り値＞
要因
拡張コマンド内で起動したコマンドがエラー終了しました。
対処
次の作業を行ってください。

マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI リファレンスガイド」の拡張コマンドの説明を参照して，発生の要因を取り除いてからコマンドを再度実行する。

異常終了したコマンドがReplication Manager Application Agentのコマンド（drmxxx）の場合は，Replication Manager Application Agentのトレースログを参照して，発生要因を取り除いてからコマンドを再度実行する。

KAVX0460-E
＜コマンド名＞コマンドの実行に失敗しました。
コード = ＜コマンドの戻り値＞
要因
拡張コマンド内で起動したコマンドがエラー終了しました。
対処
次の作業を行ってください。

マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI リファレンスガイド」の拡張コマンドの説明を参照して，発生要因を取り除いてからコマンドを再度実行する。

異常終了したコマンドがReplication Manager Application Agentコマンド（drmxxx）の場合は，Replication Manager Application Agentのトレースログを参照して，発生要因を取り除いてからコマンドを再度実行する。

KAVX0461-E
ファイル転送処理でエラーが発生しました。
要因 = ＜ファイル転送エラーの発生要因＞
転送元サーバ = ＜ファイル転送元のホスト名＞
転送先サーバ = ＜ファイル転送先のホスト名＞
要因
FTPによるファイル転送処理に失敗しました。
対処
FTPサーバで，送信先ディレクトリに書き込み権限があるか確認してください。また，送信先ディレクトリに十分な空き容量があるか，また，ネットワークの状態が正常か確認してください。

KAVX0462-I
定義ファイルのチェックを開始します。
定義ファイル名 ＝ ＜定義ファイル名＞
要因
オプションで指定された定義ファイルのチェックが開始されました。
対処
-

KAVX0463-I
定義ファイルのチェックを終了します。
定義ファイル中に異常は見つかりませんでした。
要因
オプションで指定された定義ファイルのチェックが終了しました。
対処
-

KAVX0464-E
定義ファイルのチェックでエラーを検知しました。
要因
定義ファイルのチェックでエラーを検知しました。
対処
直前に表示された定義エラーのメッセージを基に対処してください。

KAVX0465-E
指定された定義ファイルの情報取得に失敗しました。
要因 = ＜要因＞
ファイル名 = ＜定義ファイル名＞
要因
指定された定義ファイルの情報を取得できませんでした。
対処
指定ファイルがあるかを確認してください。ファイルがある場合は，その内容を確認してください。

KAVX0466-E
指定ファイル中で必須項目の設定がありません。
項目名 = ＜項目名＞
要因
オプションで指定した定義ファイルの中で，必須項目が定義されていません。
対処
定義ファイルの内容を確認し，必須項目を定義した上で，チェックツールを再度実行してください。

KAVX0467-E
指定ファイル中で項目の値が設定されていません。
項目名 = ＜項目名＞
要因
オプションで指定された定義ファイルの中で，必須項目の値が設定されていません。
対処
定義ファイルの内容を確認し，必須項目の値を設定した上で，チェックツールを再度実行してください。

KAVX0468-E
指定ファイル中で同一の項目が複数回設定されています。
項目名 = ＜項目名＞
要因
拡張コマンドのオプションで指定した定義ファイルの中で，同じ項目が複数回指定されています。
対処
定義ファイルの内容を確認し，同じ項目が重複しないように設定した上で，チェックツールを再度実行してください。

KAVX0469-E
指定ファイル中で設定された項目の値が最大文字数を超えています。
項目名 = ＜項目名＞
指定された値 = ＜項目の値＞
最大文字数 = ＜最大文字数＞
要因
オプションで指定された定義ファイルの中で，設定されている値の文字数が，規定されている最大文字数を超えています。
対処
定義ファイルの内容を確認し，値の文字数が規定範囲内になるように設定した上で，チェックツールを再度実行してください。

KAVX0470-E
データベースからの情報取得に失敗しました。
DB_SERVER_NAME = ＜データベースサーバ名＞
INSTANCE_NAME = ＜インスタンス名＞
要因 = ＜要因＞
要因
設定された内容で，データベースに接続できませんでした。
次のどれかの要因が考えられます。

オプションで指定された定義ファイルの中で，設定されている項目のデータベースサーバ名またはインスタンス名が不正である。

SQL Serverが稼働していない。

データベースサーバに接続する権限がない。

対処
上記の要因に対して，それぞれ次の項目を確認および修正した上で，チェックツールを再度実行してください。

定義ファイルの内容をチェックし，実在しないデータベースサーバ名およびインスタンス名が設定されている場合は，実在するサーバおよびインスタンス名に変更してください。

SQL Serverの稼働状況を確認し，停止中の場合は，SQL Serverを起動してください。

チェックツールを実行するユーザーのアクセス権を確認し，SQL Serverの管理者権限（sysadmin）を持つユーザーでチェックツールを実行してください。

KAVX0471-E
設定されたデータベース名が存在しません。
INSTANCE_NAME = ＜インスタンス名＞
TARGET_NAME = ＜データベース名＞
要因
オプションで指定された定義ファイルの中で，設定されているデータベース名が不正です。
対処
定義ファイルの中で設定されているデータベース名があるか確認し，チェックツールを再度実行してください。

KAVX0472-E
設定されたデータベース名が不正です。
INSTANCE_NAME = ＜インスタンス名＞
TARGET_NAME = ＜データベース名＞
要因
拡張コマンドのオプションで指定された定義ファイルの中で設定されているデータベース名をドライブバックアップの対象とすることはできません。
対処
定義ファイルに設定されているデータベース名を確認して，チェックツールを再度実行してください。

KAVX0473-E
＜パラメーター登録コマンド名＞によって対象インスタンスに対して設定された情報の取得に失敗しました。
要因 = ＜要因＞
INSTANCE_NAME = ＜インスタンス名＞
Initialization command = ＜パラメーター登録コマンド名＞
要因
パラメーター登録コマンド（drmsqlinitコマンドまたはdrmorainitコマンド）によって，対象インスタンスに対して設定された情報を読み取れませんでした。
対処
「パラメーター登録コマンド -v 対象インスタンス名」を実行して，対象インスタンス情報を取得できるか確認します。取得できない場合は，「パラメーター登録コマンド 対象インスタンス名」を実行し，情報を再度設定してからコマンドを実行してください。

KAVX0474-E
指定ファイル中で設定されたディレクトリ名が不正です。
項目名 = ＜項目名＞
ディレクトリ名 = ＜ディレクトリ名＞
要因
オプションで指定された定義ファイルの中で，指定されているディレクトリ名が不正な場合に表示されるメッセージです。
対処
定義ファイルの内容を確認し，ディレクトリ名が正しいこと，およびディレクトリが存在することを確認してください。設定内容を修正したあと，チェックツールを再度実行してください。

KAVX0475-E
指定ファイル中で設定された項目の値が設定できる範囲にありません。
項目名 = ＜項目名＞
指定値 = ＜指定値＞
値の範囲 = ＜最小値＞から＜最大値＞までの整数
要因
オプションで指定された定義ファイルの中で，項目の値として指定されている数値が規定範囲外になっています。
対処
定義ファイルの内容を確認し，規定範囲内の値を指定した上で，チェックツールを再度実行してください。

KAVX0476-E
指定ファイル中のメタファイルディレクトリ情報が＜パラメーター登録コマンド名＞で設定された情報と矛盾しています。
AP_FILE_DIR = ＜拡張コマンド用の定義ファイルに設定されたメタファイルディレクトリ名＞
VDI_METAFILE_DIR = ＜パラメーター登録コマンドで設定されたメタファイルディレクトリ名＞
Initialization command = ＜パラメーター登録コマンド名＞
要因
次の要因が考えられます。

定義ファイルで指定したファイル中のメタファイルディレクトリ情報が，パラメーター登録コマンド（drmsqlinit）で設定された情報と矛盾している。

実際のディレクトリ名と定義ファイルに設定されたディレクトリ名の大文字/小文字が一致していない。

対処
実際のディレクトリ名と拡張コマンド用の定義ファイルに設定されたメタファイルディレクトリ名に矛盾がないか，大文字/小文字の違いがないかを確認し，拡張コマンド用の定義ファイルに設定されたメタファイルディレクトリ情報を修正した上で，チェックツールを再度実行してください。

KAVX0477-I
＜コマンド名＞コマンドを開始します。
要因
拡張コマンド内でコマンドを起動するときに出力されるメッセージです。
このメッセージが出力されるのは，OS搭載の標準コマンド（ftp.exe，fc.exeなど），およびReplication Manager Application Agentの内部コマンド（drmidextractなど）を起動した場合だけです。
対処
-

KAVX0478-I
＜コマンド名＞コマンドを終了します。
要因
拡張コマンド内で起動したコマンドが正常終了したときに出力されるメッセージです。
このメッセージが出力されるのは，OS搭載の標準コマンド（ftp.exe，fc.exeなど），およびReplication Manager Application Agentの内部コマンド（drmidextractなど）を起動した場合だけです。
対処
-

KAVX0479-E
定義ファイル中で指定されているBACKUP_OBJECTの値が不正です。
BACKUP_OBJECT = ＜バックアップオブジェクト名（定義ファイル中で指定されているもの）＞
指定する値= ＜バックアップオブジェクト名＞
要因
指定された定義ファイルの中で指定されているBACKUP_OBJECTの値が不正です。
対処
定義ファイルの中に指定されているBACKUP_OBJECTを確認し，修正した上で，チェックツールを再度実行してください。

KAVX0480-E
同一のターゲット名が複数回指定されています。
TARGET_NAME = ＜ファイル名またはディレクトリ名＞
要因
オプションで指定された定義ファイルの中で指定するファイル名またはディレクトリ名の指定（TARGET_NAME）で，同じファイル名またはディレクトリ名が複数回定義されています。
対処
定義ファイルの内容を確認し，ファイル名またはディレクトリ名が重複しないように設定したあと，チェックツールを再度実行してください。

KAVX0481-E
定義ファイル中で指定されているホスト区分とコマンドオプションで指定されたホスト区分が
異なっています。
コマンドオプション = ＜ホスト区分（引数で指定されたもの）＞
HOST_ROLE = ＜ホスト区分（定義ファイルで指定されたもの）＞
要因
定義ファイルで指定したホスト区分と，拡張コマンドの引数で指定したホスト区分が異なっています。
対処
定義ファイルで指定するホスト区分，および拡張コマンドの引数で指定するホスト区分を見直して，二つのホスト区分を統一したあと，チェックツールを再度実行してください。

KAVX0482-E
処理続行不能なエラーが発生しました。
要因 = ＜要因＞
ファイル名またはディレクトリ名 = ＜対象ファイル名またはディレクトリ名＞
要因
処理が続行できない致命的なエラーが発生しています。
対処
エラーの要因については，「2.1 DRM-10000～DRM-19999」を参照してください。

KAVX0483-E
拡張コマンドが規定のフォルダに配置されていません。
ファイル名 = ＜メッセージカタログファイル名＞
要因
次の要因が考えられます。

拡張コマンドのファイルがReplication Manager Application Agentのインストールディレクトリ下にない。

拡張コマンドの実行に必要なファイルが見つからない。

対処
拡張コマンドがReplication Manager Application Agentのインストールディレクトリ下にあるか確認してください。拡張コマンドがReplication Manager Application Agentのインストールディレクトリ下にある場合は，Replication Manager Application Agentを再インストールしてください。拡張コマンドがReplication Manager Application Agentのインストールディレクトリ下にない場合は，拡張コマンドをReplication Manager Application Agentのインストールディレクトリ下に移動して，拡張コマンドを再度実行してください。

KAVX0484-W
メッセージカタログファイルからの情報取得に失敗しました。
要因 = ＜要因＞
メッセージカタログファイル名 = ＜メッセージカタログファイル名＞
要因
メッセージカタログファイルからメッセージ情報を取得できませんでした。メッセージカタログファイルが破壊されているおそれがあります。
対処
Replication Manager Application Agentを再インストールしてください。

KAVX0485-W
定義ファイルから必要な項目を取得できませんでした。
デフォルト値を使用しました。
定義ファイル名 = ＜定義ファイル名＞
項目名 = ＜項目名＞
デフォルト値 = ＜値＞
要因
ホスト環境設定ファイルで指定したMAX_LOG_LINESの値が不正だったため，MAX_LOG_LINESの値を100,000として処理を実行しました。
対処
ホスト環境設定ファイルで指定したMAX_LOG_LINESの値を修正し，再度チェックツールを実行してください。

KAVX0486-E
メタファイルに対する操作でエラーが発生しました。
要因 = ＜要因＞
ファイル名 = ＜メタファイル名＞
要因
拡張コマンドで操作の対象となるSQL Serverのメタファイルをコピーできませんでした。
対処
アスタリスク指定で出力されたメタファイルがあるかどうか確認し，次に示す方法で対処してください。

EX_DRM_SQLFILE_PACKコマンドを実行した場合
EX_DRM_SQL_BACKUPコマンドまたはEX_DRM_TAPE_RESTOREコマンドを実行し，メタファイルを作成してください。

EX_DRM_SQLFILE_EXTRACTコマンドを実行した場合
EX_DRM_FTP_PUTコマンド，EX_DRM_FTP_GETコマンド，またはEX_DRM_SQLFILE_PACKコマンドを実行し，メタファイルを転送してください。

KAVX1000-I
SQL Serverにログオンしました。
（GUIの場合）
要因
SQL Serverにログオンしました。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
SQL Serverへのログインに成功しました。
対処
-

KAVX1001-I
SQL Serverからログオフしました。
（GUIの場合）
要因
SQL Serverからログオフしました。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
SQL Serverからのログオフに成功しました。
対処
-

KAVX1002-E
指定されたデータベースは，SQL Serverに存在しません。
データベース名 = ＜データベース名＞
（GUIの場合）
要因
指定されたSQLデータベースが，SQL Serverに存在しません。
対処
SQL Serverに存在するSQLデータベースを指定してください。
（CLIの場合）
要因
指定したデータベースが，SQL Serverに存在しません。
対処
SQL Serverに存在するデータベースを指定してください。

KAVX1003-E
SQL Serverに接続できません。
（GUIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

指定されたSQLインスタンスが存在しない。

指定されたSQLインスタンスが起動していない。

リストア時に，シングルユーザーモードでSQL Serverを起動したときに，ほかのユーザーがSQL Serverへ接続した。

対処
要因に応じて，それぞれ次の対処をしてください。

正しいSQLインスタンスを指定してください。

SQL ServerのEnterprise Manager でSQLインスタンスが起動していることを確認してください。SQLインスタンスが起動していない場合は，SQLインスタンスを起動してから，再度実行してください。

システムデータベースをリストア時に，ほかのユーザーがSQL Serverへ接続してしまった場合は，対象となるSQLインスタンスにほかのユーザーが接続しないようにしたあとに，リストアを再実行してください。Replication Manager Application Agentの実行ユーザーが，SQL Serverへのログインを許可されていない場合は，SQL Serverログインへ追加し，System Administrators のサーバロールを付けてください。

（CLIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

指定したSQL Serverインスタンスが存在しない。

指定したSQL Serverインスタンスが起動していない。

リストア時に，シングルユーザーモードでSQL Serverを起動したときに，ほかのユーザーがSQL Serverへ接続した。

クラスタソフトウェアがVeritas Cluster Server for Windowsの場合，drmclusinitコマンドで登録した仮想サーバ名が誤っている。

対処
正しいSQL Serverインスタンスを指定してください。インスタンスが正しい場合は，SQL ServerのEnterprise Managerでインスタンスが起動していることを確認してください。また，インスタンスが起動していない場合は，インスタンスを起動してから，コマンドを再度実行してください。
システムデータベースをリストア時に，ほかのユーザーがSQL Serverへ接続してしまった場合は，対象となるSQL Serverインスタンスに，ほかのユーザーが接続しないようにしたあとに，リストアを再実行してください。
コマンドを実行したOSのログインユーザーが，SQL Serverへのログインを許可されていない場合は，SQL Serverログインへ追加し，System Administratorsのサーバロールを付けてください。
クラスタソフトウェアがVeritas Cluster Server for Windowsの場合は，drmclusinitコマンドで正しい仮想サーバ名を登録してください。

KAVX1004-E
指定されたインスタンス名は不正です。
（GUIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

SQL Serverに存在しないSQLインスタンス名を指定している。

指定されたSQLインスタンスの環境が設定されていないか，設定されているSQLインスタンスがない。

SQL Serverが該当するマシンにインストールされていない。

対処
要因に応じて，それぞれ次の対処をしてください。

SQL Serverに登録されているSQLインスタンス名を指定してください。

Application Agentの設定のSQLオプションタブでSQLインスタンスの設定を行ってください。

SQL Serverを該当するマシンにインストールするか，もしくはReplication Manager Application Agent for SQLコンポーネントを削除してください。

（CLIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

SQL Serverに存在しないインスタンス名を指定している。

指定したインスタンスの環境が設定されていない。

対処
要因に応じて，それぞれ次の対処をしてください。

SQL Serverに存在するインスタンス名を指定して，コマンドを再度実行してください。

drmsqlinitコマンドで環境設定をしてから，コマンドを再度実行してください。

KAVX1013-E
未サポートのSQL Serverバージョン上で起動しました。
SQL Serverバージョン = ＜SQL Serverバージョン＞
（GUIの場合）
要因
サポートしていないSQL Serverバージョンで，操作を行いました。
対処
SQL Serverのバージョンを確認してください。
（CLIの場合）
要因
Replication Manager Application AgentでサポートしていないSQL Serverバージョンで，コマンドを実行しました。
対処
SQL Serverのバージョンを確認してください。

KAVX1014-E
処理対象のデータベースがありません。
（GUIの場合）
要因
処理対象として指定したSQLデータベースが存在しません。
対処
ホスト情報更新を実行して，構成を最新にしたあと，SQLデータベースの存在を確認してから再度実行してください。
（CLIの場合）
要因
処理対象として指定したデータベースが存在しません。
次の要因が考えられます。

drmsqlbackupコマンドまたはdrmsqllogbackupコマンドを実行した場合
ユーザーデータベースが1件も存在しない。

drmsqlrestoreコマンドを実行した場合
-fオプションで指定したファイルにデータベースの定義が1件もない。

drmsqlrecovertoolコマンドを実行した場合
リカバリが必要なデータベースが1件も存在しない。

対処
次の対処をしてください。

drmsqlbackupコマンドまたはdrmsqllogbackupコマンドを実行した場合
ユーザーデータベースの存在を確認して，コマンドを再度実行してください。

drmsqlrestoreコマンドを実行した場合
-fオプションで指定したファイルの内容を確認して，コマンドを再度実行してください。

drmsqlrecovertoolコマンドを実行した場合
リカバリは不要です。

KAVX1015-E
一時データベースであるtempdbは，データベース名として指定できません。
要因
-targetオプション，-fオプション，または-transact_log_listオプションで，データベース名として，一時データベースであるtempdbを指定した場合に表示されます。
対処
tempdbを，データベース名として指定しないでください。

KAVX1017-I
SQL Serverの情報を取得しています。
（GUIの場合）
要因
SQL Serverの情報を取得しています。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
SQL Serverから情報を取得しています。
対処
-

KAVX1018-E
SQL Serverの停止処理に失敗しました。
要因
最小設定で起動したSQL Serverの停止処理に失敗した場合に出力されるメッセージです。
対処
SQL ServerエラーログとWindowsイベントログを採取して，SQL ServerやOSの状態を確認してください。SQL ServerやOSに異常がない場合は問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVX1019-E
drmsqlinitコマンドでパラメーターが設定されていません。
パラメーター名 = ＜パラメーター名＞
（GUIの場合）
要因
指定されたSQLインスタンスの設定が行われていません。
対処
Application Agentの設定のSQLオプションタブで該当SQLインスタンスを登録してください。
（CLIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

トランザクションログバックアップファイル格納ディレクトリを設定しないでdrmsqllogbackupコマンドを実行した。

UNDOファイル格納ディレクトリを設定しないで次のコマンドを実行した。
・-undoオプションを指定したdrmsqlrestoreコマンド
・-undoオプションを指定したdrmsqlrecoverコマンド

対処
パラメーターを設定して，コマンドを再度実行してください。

KAVX1020-E
SQL Server起動時の自動復旧中にエラーが発生しました。
要因 = ＜エラー要因＞
（GUIの場合）
要因
SQL Server起動時の自動復旧中にエラーが発生しました。
対処
エラーの要因を取り除いてから再度リストアレプリカを実行してください。
（CLIの場合）
要因
SQL Server起動時の自動復旧中にエラーが発生しました。
対処
エラーの要因を取り除いてdrmsqlrestoreコマンドを再実行してください。

KAVX1100-I
VDIメタファイル格納ディレクトリ名を入力してください：
要因
VDIメタファイル格納ディレクトリ名について入力が待たれている状態です。
対処
-

KAVX1101-I
VDI生成タイムアウト秒数を入力してください（0 - 3600）：
要因
VDI生成タイムアウト秒数について入力が待たれている状態です。
対処
0～3,600秒の間で設定してください。

KAVX1102-I
UNDOファイル格納ディレクトリ名を入力してください：
要因
UNDOファイル格納ディレクトリ名について入力が待たれている状態です。
対処
-

KAVX1103-I
SQL Serverの情報を更新しました。
（GUIの場合）
要因
SQL Serverの情報を更新しました。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
SQL Serverと連携するためのパラメーターを登録しました。
対処
-

KAVX1104-W
指定されたVDIメタファイル格納ディレクトリが見つかりません。
ディレクトリ名 = ＜ディレクトリ名＞
（GUIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

指定されたVDIメタファイル所在に誤りがある。

指定されたVDIメタファイル所在が絶対パスでない。

対処
正しいVDIメタファイル所在を絶対パスで指定して再度実行してください。
（CLIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

drmsqlinitコマンドで登録したVDIメタファイル格納ディレクトリの名称に誤りがある。

指定したVDIメタファイル格納ディレクトリが絶対パスでない。

対処
正しいVDI格納ディレクトリの名称を指定して，コマンドを再度実行してください。

KAVX1105-W
指定したVDI生成タイムアウト秒数は範囲外です。（指定できる範囲:0-3600）
VDI生成タイムアウト秒数 = ＜VDI生成タイムアウト秒数＞
要因
drmsqlinitコマンドで登録したVDI生成タイムアウト秒数に誤りがあります。
対処
正しいVDI生成タイムアウト秒数を指定して，コマンドを再度実行してください。

KAVX1106-W
指定されたUNDOファイル格納ディレクトリが見つかりません。
ディレクトリ名 = ＜ディレクトリ名＞
（GUIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

指定されたUNDOログファイル所在に誤りがある。

指定されたUNDOログファイル所在が絶対パスでない。

対処
正しいUNDOログファイル所在を絶対パスで指定して再度実行してください。
（CLIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

drmsqlinitコマンドで登録したUNDOファイル格納ディレクトリ名に誤りがある。

指定したUNDOファイル格納ディレクトリが絶対パスでない。

対処
正しいUNDOファイル格納ディレクトリ名を指定して，コマンドを再度実行してください。

KAVX1107-I
バックアップログ格納ディレクトリ名を入力してください：
要因
バックアップログ格納ディレクトリ名について入力が待たれている状態です。
対処
-

KAVX1108-W
指定されたディレクトリが見つかりません。
ディレクトリ名 = ＜ディレクトリ名＞
（GUIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

指定されたディレクトリは存在しない。

指定されたディレクトリが絶対パスでない。

対処
正しいディレクトリ名を絶対パスで指定して再度実行してください。
（CLIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

指定したディレクトリは存在しない。

指定したディレクトリが絶対パスでない。

対処
正しいディレクトリ名を指定してコマンドを再度実行してください。

KAVX1110-E
指定されたインスタンスのSQL Serverが存在しません。
サービス名 = ＜サービス名＞
要因
Application Agentの設定のSQLオプションタブで指定されたSQLインスタンスのSQL Serverサービスが存在しません。
対処
システムに存在するSQL Serverインスタンス名か確認し，Application Agentの設定のSQLオプションタブで正しいSQLインスタンス名を指定してください。

KAVX1111-E
指定されたインスタンスのSQL Serverが起動していません。
サービス名 = ＜サービス名＞
要因
Application Agentの設定のSQLオプションタブで指定されたSQLインスタンスのSQL Serverサービスが起動していません。
対処
SQL Serverサービスが正しく起動されているか確認してください。

KAVX1112-E
指定されたインスタンスは現在の仮想サーバに存在しません。
インスタンスの仮想サーバ名 = ＜インスタンスの仮想サーバ名＞
現在の仮想サーバ名 = ＜現在の仮想サーバ名＞
要因
Application Agentの設定のSQLオプションタブで指定されたSQLインスタンスは，指定された仮想サーバ名のSQLインスタンスではありません。
対処
Application Agentの設定のSQLオプションタブで，指定された仮想サーバに存在するSQLインスタンス名を指定してください。

KAVX1113-I
指定されたSQL Serverインスタンスは現在有効です。
ホスト名 = ＜仮想サーバ名または，物理ホスト名＞
インスタンス名 = ＜SQL Serverインスタンス名＞
要因
drmsqlinitコマンド実行時に指定されたインスタンスが現在のホストで有効なインスタンスです。
対処
-

KAVX1202-E
VDIメタファイル格納ディレクトリは，データファイル，トランザクションログファイルと同じコピーグループに指定できません。
要因
データファイル，トランザクションログファイル，VDIメタファイル格納ディレクトリが同じコピーグループに属しています。
データファイル，トランザクションログファイルと同じコピーグループにVDIメタファイル格納ディレクトリは配置できません。
対処
drmsqlinitコマンドでVDIメタファイル格納ディレクトリのパスを変更してください。
コピーグループを確認する場合はdrmsqldisplayコマンドを使用してください。

KAVX1203-E
指定されたデータベースはバックアップできません。
データベース名 = ＜データベース名＞
要因 = ＜要因＞
要因
指定したデータベースは，バックアップできない状態です。
対処
データベースの状態を確かめて，バックアップできる状態にしてから，コマンドを再度実行してください。

KAVX1204-E
指定されたデータベースは，ディレクトリにマウントされたボリュームに格納されているため，バックアップできません。
データベース名 = ＜データベース名＞
要因
指定したデータベースは，ディレクトリにマウントされたボリュームに格納されています。
ディレクトリにマウントされたボリュームにファイルが格納されている場合はバックアップできません。ドライブ文字が割り当てられたボリュームにすべてのファイルが格納されている必要があります。
対処
マウントポイントディレクトリは未サポートです。

KAVX1205-E
指定されたデータベースは，RAID装置に格納されていないファイルが存在するため，バックアップできません。
データベース名 = ＜データベース名＞
要因
ストレージシステムに，指定したデータベースを構成するファイルがすべて格納されていません。
対処
ストレージシステムに格納されていないファイルが含まれるデータベースはバックアップできません。すべてのファイルをストレージシステムに格納する必要があります。

KAVX1207-I
データベースのバックアップ中です。
要因
バックアップを実行しています。
対処
-

KAVX1209-E
指定したデータベースの数が最大データベース数を超えています。
要因
この製品で，1回のコマンドで同時に指定できるデータベース数は最大64個です。
対処
64個以内のデータベース数を指定して，コマンドを再度実行してください。

KAVX1210-E
メタファイル格納先情報の取得に失敗しました。
要因
対象インスタンスのSQL Serverサービスがバックアップ実行中に停止した場合で，メタファイルとデータベースのプライマリデータファイルの格納先ディレクトリが同じときに発生するメッセージです。
対処
対象インスタンスのSQL Serverサービスを起動し，再実行してください。

KAVX1211-E
バックアップ対象ではないデータベースのオブジェクトが，同じコピーグループに含まれています。
データベース名 = ＜データベース名＞
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
要因
同じコピーグループ内に，バックアップ対象のデータベース以外のファイルが含まれているため，バックアップできません。
対処
同じコピーグループ内に存在するデータベースを，すべて指定してください。

KAVX1212-E
タイムアウトが発生しました。
VDI生成タイムアウト秒数 = ＜VDIタイムアウト秒数＞(秒)
要因
設定された時間内にVDIメタファイルが生成できなかった場合に表示されます。
対処
drmsqlinitコマンドのVDI生成タイムアウト秒数を現在の設定値よりも長くして，コマンドを再度実行してください。

KAVX1213-W
'sync with backup'オプションが設定されていません。
データベース名 = ＜データベース名＞
要因
トランザクションレプリケーション環境で，ディストリビューションデータベースまたはパブリケーションデータベースにsync with backupオプションが設定されていません。
対処
sync with backupオプションの設定を確認してください。

KAVX1300-I
リストアを開始します。
要因
リストアが開始されました。
対処
-

KAVX1301-I
リストアを完了しました。
要因
リストアが正常に完了しました。
対処
-

KAVX1302-I
リカバリを開始します。
（GUIの場合）
要因
リカバリが開始されました。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
リカバリが開始されました。
対処
-

KAVX1303-I
リカバリを完了しました。
（GUIの場合）
要因
リカバリが正常に完了しました。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
リカバリが正常に完了しました。
対処
-

KAVX1304-E
-transact_log_listオプションで指定されたトランザクションログ一括定義ファイルが不正です。
要因
次の要因が考えられます。

指定したファイルが存在しない。

指定したファイルに対する読み込み権限がない。

指定したファイルの内容が不正である。

指定したファイルが絶対パスでない。

対処
次の内容を確認して，コマンドを再度実行してください。

正しいトランザクションログ一括定義ファイル名が指定されていることを確認してください。

トランザクションログ一括定義ファイルの内容が正しく記載されているか確認してください。

KAVX1305-E
トランザクションログ一括定義ファイルで指定されたデータベースはSQL Serverに存在しません。
データベース名 = ＜データベース名＞
要因
トランザクションログ一括定義ファイルで指定したデータベースがSQL Serverに存在しません。
対処
トランザクションログ一括定義ファイルに正しいデータベースが指定されていることを確認してから，コマンドを再度実行してください。

KAVX1306-E
トランザクションログ一括定義ファイルで指定されたトランザクションログファイルは存在しません。
ファイル名 = ＜トランザクションログファイル名＞
File name = ＜トランザクションログファイル名＞
要因
次の要因が考えられます。

トランザクションログ一括定義ファイルで指定したトランザクションログファイルがない。

指定したトランザクションログファイルが絶対パスでない。

対処
正しいトランザクションログファイルが指定されていることを確認してから，コマンドを再度実行してください。

KAVX1307-E
指定されたデータベースの情報が取得できません。
データベース = ＜データベース名＞
要因
リストアコマンドで発生した場合
指定したバックアップID，またはインスタンスに関連するデータベースのバックアップ情報が存在しません。
ログバックアップコマンドで発生した場合
完全バックアップが実行されていないデータベース，再同期コマンドの実行によってバックアップ情報が削除されたデータベース，または完全バックアップ後にデータベース名を変更したデータベースに対して，トランザクションログバックアップが実行されました。
対処
リストアコマンドで発生した場合
バックアップ情報が存在するデータベースを指定して，コマンドを再度実行してください。
ログバックアップコマンドで発生した場合
トランザクションログバックアップを実行する前に，完全バックアップを実行してください。

KAVX1308-E
メタファイルが不正です。
メタファイル名 = ＜メタファイル名＞
要因
次の要因が考えられます。

メタファイルが存在しない。

メタファイルに対する読み込み権限がない。

対処
メタファイルが存在し，読み取り権限があることを確認して，コマンドを再度実行してください。
再度実行してもこのメッセージでコマンドがエラー終了した場合は，一つ前にバックアップしたデータベースをリストアしてください。
リストア方法については，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のトランザクションログの適用に関する注意事項の説明を参照してください。

KAVX1309-E
-transact_log_listオプションで指定されたデータベースはリカバリ対象ではありません。
データベース名 = ＜データベース名＞
要因
-transact_log_listオプションで指定したデータベースは，対象インスタンスに存在しますが，ターゲットとして指定されていません。
対処
データベースをターゲットとして指定するか，-transact_log_listオプションから外してください。

KAVX1310-I
データベースはすでにリカバリされています。
処理をスキップします。
データベース名 = ＜データベース名＞
（GUIの場合）
要因
リカバリが不要な場合，またはすでにリカバリしたSQLデータベースに対してリカバリを行いました。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
リカバリが不要な場合，またはすでにリカバリしたデータベースに対して出力されるメッセージです。
対処
リカバリを再度実施したい場合は，リストアおよびリカバリを実行してください。

KAVX1311-E
データベースのリカバリに失敗しました。
データベース名 = ＜データベース名＞
コード = ＜エラーコード＞
要因 = ＜エラー要因＞
（GUIの場合）
要因
SQLデータベースのリカバリに失敗しました。
対処
エラーの要因を取り除いてから再度リストアレプリカを実行してください。
（CLIの場合）
要因
データベースのリカバリに失敗しました。
対処
エラーの要因を取り除いて，コマンドを再度実行してください。

KAVX1312-E
トランザクションログのリカバリに失敗しました。
データベース名 = ＜データベース名＞
バックアップファイル名 = ＜バックアップファイル名＞
コード = ＜エラーコード＞
要因 = ＜エラー要因＞
要因
トランザクションログのリカバリに失敗しました。
対処
エラーの要因を取り除いて，コマンドを再度実行してください。

KAVX1313-I
クラスタリソースをオフラインにしています。
要因
クラスタ環境で，クラスタリソースをオフラインにしています。
対処
-

KAVX1314-I
クラスタリソースをオンラインにしています。
要因
クラスタ環境で，クラスタリソースをオンラインにしています。
対処
-

KAVX1316-I
リストアの前処理を実行中です。
要因
リストアの前処理を実行しています。
対処
-

KAVX1318-I
リストアの後処理を実行中です。
要因
リストアの後処理を実行しています。
対処
-

KAVX1322-I
SQL Serverを起動します。
要因
データベースのリストアが完了したため，停止していたSQL Serverを起動します。
対処
-

KAVX1323-I
SQL Serverが起動されました。
要因
データベースのリストアのために停止していたSQL Serverが起動されました。
対処
-

KAVX1324-I
SQL Serverを最小設定で起動します。
要因
masterデータベースをリストアするために，SQL Serverを最小設定で起動します。
対処
-

KAVX1326-I
SQL Serverに依存するサービスを起動します。
要因
SQL Serverを起動したあとに，停止していたSQL Serverに依存するサービスを起動します。
対処
-

KAVX1327-I
SQL Serverに依存するサービスが起動されました。
要因
SQL Serverを起動するために，停止していたSQL Serverに依存するサービスが起動されました。
対処
-

KAVX1328-I
SQL Serverを停止します。
要因
データベースをリストアするために，SQL Serverを停止します。
対処
-

KAVX1329-I
SQL Serverが停止されました。
要因
データベースをリストアするために，SQL Serverが停止されました。
対処
-

KAVX1330-I
SQL Serverに依存するサービスを停止します。
要因
SQL Serverを停止したあとに，SQL Serverに依存するサービスを停止します。
対処
-

KAVX1331-I
SQL Serverに依存するサービスが停止されました。
要因
SQL Serverを停止したあとに，SQL Serverに依存するサービスが停止されました。
対処
-

KAVX1333-E
ログの連鎖が切れています。
要因
次の要因が考えられます。

トランザクションログバックアップファイルの一覧を表示しようとした場合に，ログの連鎖が切れていた。

数回実行されたトランザクションログのバックアップがあり，その中の一部のトランザクションログをロールフォワードに使用した（SQL ServerのLSNとReplication Manager Application Agentで管理しているLSNに不整合が発生することが原因です）。

対処
要因に応じ，それぞれ次の対処をしてください。

ログの連鎖が切れたトランザクションログバックアップファイルを使用しても，drmsqlrecoverコマンドではロールフォワードできません。トランザクションログバックアップファイル一覧の中から連続したログファイルだけをロールフォワードに適用してください。

drmsqllogbackupコマンドの-vオプションを使用して情報を表示し，リカバリで使用したトランザクションログバックアップより下の行の情報を，drmsqllogbackupコマンドの-dオプションで削除してください。または，drmsqlbackupコマンドを再度実行してから，drmsqllogbackupコマンドでトランザクションログのバックアップ操作を実行してください。

KAVX1334-E
指定されたトランザクションログのバックアップIDは不正です。
バックアップID = ＜ログバックアップID＞
要因
drmsqllogbackupコマンドの-sまたは-eオプションで指定したログバックアップIDが誤っているときに出力されるメッセージです。
指定できるログバックアップIDの値は0001～9999です。
対処
正しいログバックアップIDを指定して，コマンドを再度実行してください。

KAVX1335-E
トランザクションログのバックアップ情報を取得できませんでした。
要因
トランザクションログバックアップファイルのバックアップ情報が読み込めなかったときに出力されるメッセージです。
対処
指定したバックアップIDに対応するトランザクションログバックアップファイルを確認してください。ファイルの状態が正しい場合，システムログを参照し，OSに異常がないかを確認してください。

KAVX1336-E
トランザクションログのバックアップIDが上限に達しています。
要因
drmsqllogbackupコマンドを実行したときに生成されるログバックアップIDが9,999を超えたときに出力されるメッセージです。
指定したバックアップIDを基点として，これ以上トランザクションログをバックアップできません。
対処
新たな基点としてバックアップIDを作成するために，drmsqlbackupコマンドを実行したあと，トランザクションログバックアップを実行してください。

KAVX1337-E
トランザクションログのバックアップ情報の更新に失敗しました。
要因
トランザクションログバックアップファイルのバックアップ情報を書き込めなかったときに出力されるメッセージです。
対処
指定したバックアップIDに対応するトランザクションログバックアップファイルを確認してください。ファイルの状態が正しい場合，システムログを参照し，OSに異常がないかを確認してください。

KAVX1338-I
トランザクションログバックアップファイルを削除しました。
要因
コマンドによって，トランザクションログバックアップファイルを削除したときに出力されるメッセージです。
対処
-

KAVX1339-E
処理対象のトランザクションログバックアップファイルがありません。
要因
drmsqllogbackupコマンドのオプションによって指定した条件に合うトランザクションログバックアップファイルが存在しないときに出力されるメッセージです。
対処
指定したオプションを確認してください。オプションの指定に誤りがある場合は，オプションを変更してコマンドを再度実行してください。

KAVX1340-E
指定したバックアップIDに関連するバックアップカタログには，システムデータベースだけがバックアップされているため，トランザクションログをバックアップできません。
要因
drmsqlbackupコマンドで，システムデータベースだけバックアップしたバックアップIDに対して，トランザクションログのバックアップを取得しようとしたときに出力されるメッセージです。
対処
システムデータベースに対してはトランザクションログを取得できません。次のどちらかの方法で対処してください。

ユーザーデータベースをバックアップしたバックアップIDを指定してdrmsqllogbackupコマンドを実行する。

drmsqlbackupコマンドでユーザーデータベースをバックアップしてから，drmsqllogbackupコマンドを実行する。

KAVX1341-E
対象となるデータベースのトランザクションログはバックアップできません。
データベース名 = ＜データベース名＞
要因 = ＜詳細メッセージ＞
要因
指定されたデータベースがバックアップできない状態のときに出力されるメッセージです。
対処
詳細メッセージを確認し，データベースの状態を確認してください。

KAVX1342-W
対象となるデータベースはSQL Severに存在しません。
処理をスキップします。
データベース名 = ＜データベース名＞
要因
指定したデータベースがdrmsqlbackupコマンドの実行時には存在し，drmsqllogbackupコマンドによってトランザクションログのバックアップの実行時には存在していないときに出力されるメッセージです。
対処
指定したデータベースが存在するかを確認してください。

KAVX1343-E
トランザクションログバックアップファイルは削除できませんでした。
トランザクションログバックアップファイル名 = ＜トランザクションログバックアップファイル名＞
要因
drmsqllogbackupコマンドによってトランザクションログバックアップファイルを削除できなかったときに出力されるメッセージです。
対処
指定したバックアップIDに対応するトランザクションログバックアップファイルを確認してください。ファイルの状態が正しい場合，システムログを参照し，OSに異常がないかを確認してください。

KAVX1344-E
トランザクションログのバックアップに失敗しました。
データベース名 = ＜データベース名＞
コード = ＜SQL Server出力エラーコード＞
要因 = ＜SQL Server出力エラーメッセージ＞
要因
drmsqllogbackupコマンドによってトランザクションログがバックアップできなかったときに出力されるメッセージです。
対処
SQL Server出力エラーコードとSQL Server出力エラーメッセージを確認し，適切な対処をしてください。

KAVX1346-E
対象となるデータベースはファイル名として使用できない文字を含んでいるため，トランザクションログのバックアップを実行できません。
処理をスキップします。
データベース名 = ＜データベース名＞
要因
トランザクションログのバックアップ対象となるデータベース名に，次の文字が含まれていた場合に出力されるメッセージです。

「¥」，「/」，「:」，「,」，「;」，「*」，「?」，「<」，「>」，「|」

対処
トランザクションログのバックアップが必要なデータベースには，これらの文字を使用しないでください。

KAVX1347-E
SQL Serverの起動でタイムアウトが発生しました。
要因
SQL Serverが，構成定義ファイルで定義されたタイムアウト値を超えても起動されなかった場合に出力されるメッセージです。
対処
システムログを参照し，SQL ServerやOSに異常がないかを確認してください。異常が見られない場合は，init.confのSVC_RETRY_TIMEおよびSVC_RETRY_WAITの値を変更してから，コマンドを再度実行してください。

KAVX1348-E
SQL Serverの停止でタイムアウトが発生しました。
要因
SQL Serverが，構成定義ファイルで定義されたタイムアウト値を超えても停止されなかった場合に出力されるメッセージです。
対処
システムログを参照し，SQL ServerやOSに異常がないかを確認してください。異常が見られない場合は，init.confのSVC_RETRY_TIMEおよびSVC_RETRY_WAITの値を変更してから，コマンドを再度実行してください。

KAVX1349-E
すでにメタファイルが存在します。
ファイル名 = ＜ファイル名＞
要因
drmsqlbackupコマンドでバックアップを実行するとき，作成しようとするメタファイル名と同じファイル名がすでに存在する場合に出力されるメッセージです。
対処
存在しているメタファイルが不要な場合は，メタファイルを削除したあとに再度実行してください。
存在しているメタファイルが必要な場合は，drmsqlinitコマンドでメタファイルの格納場所を変更したあと，コマンドを再度実行してください。

KAVX1350-E
システムデータベースに対して，ログのバックアップを実行することはできません。
要因
drmsqllogbackupコマンドで，トランザクションログをバックアップするデータベースとして，システムデータベースを指定した場合に出力されるメッセージです。
対処
システムデータベースに対してトランザクションログをバックアップすることはできません。

KAVX1351-W
データベースがバックアップされていません。
処理をスキップします。
データベース名 = ＜データベース名＞
要因
drmsqllogbackupコマンド実行時に，対象のデータベースがdrmsqlbackupコマンドでバックアップされていない場合に出力されるメッセージです。
対処
対処の必要はありません。

KAVX1353-E
システムデータベースのリストアに-nochk_hostオプションを指定できません。
要因
drmsqlrestoreコマンドの-nochk_hostオプションで，システムデータベースを指定した場合に出力されるメッセージです。
対処
システムデータベースをリストア対象から外してください。

KAVX1354-I
drmsqlrecoverコマンドを実行中です。
要因
drmsqlrecovertoolコマンドでdrmsqlrecoverコマンドが実行中であることを示すメッセージです。
対処
-

KAVX1355-I
リカバリを完了していないデータベースがあります。終了してよろしいですか？
要因
drmsqlrecovertoolコマンドでデータベースのリカバリを実行中に，［Exit］ボタンをクリックした場合の確認メッセージです。
対処
-

KAVX1356-W
このファイルはすでにリストに存在します。
要因
drmsqlrecovertoolコマンドでリストへファイルを追加しようとしたファイルがすでにリスト内にあります。
対処
同じログファイルを二重に当てることはできないので追加しないでください。

KAVX1357-W
ネットワークファイルを追加することはできません。
要因
drmsqlrecovertoolコマンドでリストへファイルを追加しようとしたファイルはネットワーク上にあります。
対処
ファイルをローカルパスに置いてください。

KAVX1358-E
drmsqlrecoverコマンドが失敗しました。
要因
drmsqlrecovertoolコマンドが起動したdrmsqlrecoverコマンドでエラーが発生しました。
対処
drm_output.logを参照しdrmsqlrecoverコマンドが失敗した要因を解決してください。

KAVX1359-E
drmsqlrecoverコマンドを起動できませんでした。
要因
次の要因が考えられます。

drmsqlrecovertoolコマンドがdrmsqlrecoverコマンドの起動に失敗した。

drmsqlrecovertoolコマンドがdrmsqlrecoverコマンドを実行するときに必要なtempファイルの作成に失敗した。

対処
要因に応じて，それぞれ次の対処をしてください。

drmsqlrecoverコマンドがあるか確認してください。

OSの起動に必要なリソースが不足の場合は，リソースを確保してください。

アクセス権がない場合や書き込み禁止になっている場合は適切な設定をしてください。

KAVX1360-E
Transaction log backup listに項目を追加できませんでした。
要因
drmsqlrecovertoolコマンドのリストへの項目追加で失敗しました。リストの項目数の限界を超えたか，OSのリソース不足です。
対処
項目を減らすか，リソースを確保して再度実行してください。

KAVX1361-E
drmsqlrecovertoolコマンドはすでに起動しています。
要因
drmsqlrecovertoolコマンドはすでに起動されています。
対処
起動中のdrmsqlrecovertoolコマンドを終了させてから再度実行してください。

KAVX1362-I
指定されたデータベースの復旧モデルは単純のため，トランザクションログのバックアップ対象外です。
データベース名 = ＜データベース名＞
要因
指定したデータベースの復旧モデルは単純なため，トランザクションバックアップは取得しませんでした。
対処
-

KAVX1363-I
サービスを開始します。
サービス名 = ＜サービス名＞
要因
サービスを開始するときに表示されるメッセージです。
対処
-

KAVX1364-I
サービスを停止します。
サービス名 = ＜サービス名＞
要因
サービスを停止するときに表示されるメッセージです。
対処
-

KAVX1365-E
指定されたデータベースはリカバリできません。
データベース名 = ＜データベース名＞
要因 = ＜エラー要因＞
要因
指定されたデータベースがリカバリできない状態のときに出力されるメッセージです。
対処
詳細メッセージを確認し，データベースの状態を確認してください。

KAVX1366-E
他のユーザーが使用中のためデタッチできません。
データベース名 = ＜データベース名＞
要因
リストア対象のデータベースをほかのユーザーが使用しているためデタッチできません。
対処
対象データベースへのアクセスを解除してから再度実行してください。

KAVX1367-E
指定されたデータベースはリストアできません。
データベース名 = ＜データベース名＞
要因 = ＜要因＞
要因
指定されたデータベースがリストアできない状態のときに出力されるメッセージです。
対処
詳細メッセージを確認し，データベースの状態を確認してください。

KAVX1368-E
指定されたバックアップIDは，バックアップ時のSQL Serverのバージョンがリストア先と異なるためリストアできません。
バックアップID = ＜指定されたバックアップID＞
バックアップ時のSQL Serverのバージョン = ＜SQL Serverのバージョン＞
リストア先のSQL Serverのバージョン = ＜SQL Serverのバージョン＞
要因
バックアップ時のSQL Serverのバージョンとリストア先のSQL Serverのバージョンが異なるため，指定されたバックアップIDではリストアできません。なお，Protection Manager 04-30以前のバージョンでバックアップされたデータベースの場合は，SQL ServerのバージョンにUnknownと出力されます。
対処
バックアップ時のSQL Serverのバージョンとリストア先のSQL Serverのバージョンを同じにしてください。

KAVX1369-E
システムデータベースはバックアップ時と異なるインスタンスにリストアできません。
要因
システムデータベースを含むリストアでは-instanceオプションを指定できません。
対処
リストアするデータベースにはユーザーデータベースだけを指定してください。

KAVX1370-E
データベース ＜データベース名＞ の状態取得に失敗しました。
要因
データベースの状態確認に失敗しました。
対処
SQL Serverのマニュアルを参照してエラーの要因を取り除いてから，コマンドを再実行してください。

KAVX1371-I
データベースの静止化処理を開始します。
要因
データベースの静止化処理を開始するときに表示されるメッセージです。
対処
-

KAVX1372-I
データベースの静止化解除処理を終了します。
要因
データベースの静止化解除処理が終了したときに表示されるメッセージです。
対処
-

KAVX1401-E
データベースのバックアップ情報取得に失敗しました。
要因
ログバックアップ起点情報カタログの読み込みに失敗したときに表示されるメッセージです。
対処
対処の必要はありません。

KAVX1500-E
指定されたストレージグループは，Exchange Serverに存在しません。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
指定したストレージグループが，Exchange Serverにありません。
対処
ホスト情報の更新を行って指定したストレージグループが存在することを確認してから再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
指定したストレージグループが，Exchange Serverに存在しません。
対処
正しいストレージグループ名が入力されていることを確認してから，コマンドを再度実行してください。

KAVX1501-E
Exchange Serverに対する処理でエラーが発生しました。
処理 = ＜処理内容＞
要因 = ＜エラー要因＞
（GUIの場合）
要因
Exchange Serverの処理においてエラーが発生しました。
対処
Exchange Serverのマニュアルを参照して，発生要因を取り除いてから再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
Exchange Serverに対する処理でエラーが発生しました。
対処
Exchange Serverのマニュアルを参照して，エラーが発生した要因を取り除いてから，コマンドを再度実行してください。

KAVX1502-E
Exchange Serverに対する処理でエラーが発生しました。
処理 = ＜処理内容＞
コード = ＜エラーコード＞
（GUIの場合）
要因
Exchange Serverの処理においてエラーが発生しました。
対処
Exchange Serverのマニュアルを参照して，発生要因を取り除いてから再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
Exchange Serverに対する処理でエラーが発生しました。
対処
Exchange Serverのマニュアルを参照して，エラーが発生した要因を取り除いてから，コマンドを再度実行してください。

KAVX1503-E
Exchange Serverに対する処理でエラーが発生しました。
処理 = ＜処理内容＞
コード = ＜エラーコード＞
要因 = ＜エラー要因＞
（GUIの場合）
要因
Exchange Serverの処理においてエラーが発生しました。
対処
Exchange Serverのマニュアルを参照して，発生要因を取り除いてから再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
Exchange Serverに対する処理でエラーが発生しました。
対処
Exchange Serverのマニュアルを参照して，エラーの要因を取り除いてから，コマンドを再度実行してください。

KAVX1508-E
ストレージグループが複数あります。
（GUIの場合）
要因
Exchange Server 2003 Standard Editionに，ストレージグループが複数存在しています。
対処
使用しないストレージグループを削除してください。
（CLIの場合）
要因
Exchange Server 2003 Standard Editionに，ストレージグループが複数存在しています。
対処
使用しないストレージグループを削除してください。

KAVX1509-E
Exchange Serverが該当するマシンにインストールされていません。
（GUIの場合）
要因
Exchange Serverのインストール時に設定されるレジストリキーが見つかりません。または，Exchange Serverが該当するマシンにインストールされていません。
対処
Exchange Serverを該当するマシンにインストールするか，もしくはReplication Manager Application Agent for Exchangeコンポーネントを削除してください。
（CLIの場合）
要因
Exchange Serverのインストール時に設定されるレジストリキーが見つかりません。または，Exchange Serverが該当するマシンにインストールされていません。
対処
Exchange Serverを該当するマシンにインストールしてください。

KAVX1510-E
マウントに失敗しました。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
（GUIの場合）
要因
マウントに失敗しました。
対処
IIS Admin Service，Microsoft Exchange System Attendant，Microsoft Exchange Information Storeのどれかのサービスが停止していないか確認してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップまたはリストアしたあとに，データベースのマウントに失敗しました。
対処
次のどれかのサービスが停止していないか確認してください。

IIS Admin Service

システムアテンダントサービス

インフォメーションストアサービス

または，ロールフォワードを行うためのトランザクションログが不足しています。この場合，不足しているトランザクションログ番号を示すExchange Serverのイベントログが出力されます。drmexgbackupコマンドの-transact_log_delオプションでトランザクションログファイルを削除してください。ただし，トランザクションログファイルが削除されるため，それ以前に取得したバックアップによるロールフォワードは行えません。

KAVX1511-E
ディスマウントに失敗しました。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
（GUIの場合）
要因
ディスマウントに失敗しました。
対処
IIS Admin Service，Microsoft Exchange System Attendant，Microsoft Exchange Information Storeのどれかのサービスが停止していないか確認してください。
（CLIの場合）
要因
データベースのディスマウントに失敗しました。バックアップまたはリストアできませんでした。
対処
次のどれかのサービスが停止していないか確認してください。

IIS Admin Service

システムアテンダントサービス

インフォメーションストアサービス

KAVX1512-E
クラスタ構成の同一ノードを優先ノードとして設定している複数のExchange仮想サーバで，重複するストレージグループ名が使用されています。
ノード名 = ＜ノード名＞
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
クラスタ構成において，複数のExchange仮想サーバが一つのノードを優先ノードとして設定している場合，これらのExchange仮想サーバで重複するストレージグループ名が使用されています。
対処
クラスタ構成上の複数のExchange仮想サーバが一つのノードを優先ノードとして設定している場合は，これらのExchange仮想サーバが重複するストレージグループ名を持たないようにしてください。
（CLIの場合）
要因
複数のExchange仮想サーバが同じノードを優先ノードとして設定しているクラスタ構成で，Exchange仮想サーバ同士で重複するストレージグループ名が使用されています。
対処
複数のExchange仮想サーバが同じノードを優先ノードとして設定しているクラスタ構成では，Exchange仮想サーバ同士のストレージグループ名が重複しないようにしてください。

KAVX1513-E
Exchange仮想サーバのクラスタグループの状態がonlineではありません。
クラスタグループ名 = ＜クラスタグループ名＞
（GUIの場合）
要因
Exchange仮想サーバのクラスタグループの状態がonlineになっていません。
対処
Exchange仮想サーバの状態をonlineにしたあと，再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
Exchange仮想サーバのクラスタグループの状態がonlineになっていないため，コマンドが実行できません。
対処
Exchange仮想サーバの状態をonlineにしたあと，コマンドを再度実行してください。

KAVX1514-E
Exchange Server情報の取得に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
Exchange Server情報の取得に失敗しました。
対処
Exchange ServerのインストールされているドメインのDNSサーバおよびドメインコントローラが正常に動作しているかを確認してください。異常が見られない場合は，Exchange Serverのマニュアルを参照し，Exchange Serverが正常に動作しているかを確認してください。
（CLIの場合）
要因
Exchange Serverの構成情報の取得時に，エラーが発生したときに出力されるメッセージです。
対処
Exchange ServerのインストールされているドメインのDNSサーバおよびドメインコントローラが正常に動作しているかを確認してください。異常が見られない場合は，Exchange Serverのマニュアルを参照し，Exchange Serverが正常に動作しているかを確認してください。

KAVX1515-E
ストレージグループに関連するクラスタリソースの情報が存在しません。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
クラスタ構成において，該当するストレージグループのクラスタリソース情報が登録されていません。
対処
保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
クラスタ構成で，該当するストレージグループのクラスタリソース情報が登録されていないときに出力されるメッセージです。
対処
drmclusinitコマンドを使用し，クラスタリソース情報を登録してください。

KAVX1516-E
環境変数DRM_HOSTNAMEに仮想サーバ名が設定されていません。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentの環境が不正です。
対処
Application Agentの追加ダイアログで仮想サーバ(クラスタ構成)を選択し，追加するApplication Agentの情報を入力した後，再度実行してください。
（CLIの場合）
要因
クラスタ環境で環境変数DRM_HOSTNAMEが設定されていない場合に表示されるメッセージです。
対処
DRM_HOSTNAMEの値に処理対象となるExchange仮想サーバ名を設定して，コマンドを再度実行してください。

KAVX1517-E
環境変数DRM_HOSTNAMEで設定した仮想サーバ名は，有効なExchange仮想サーバ名ではありません。
仮想サーバ名 = ＜仮想サーバ名＞
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentの環境が不正です。
対処
Application Agent追加で設定内容が正しいことを確認した後，再度実行してください。
（CLIの場合）
要因
クラスタ環境で，環境変数DRM_HOSTNAMEに設定されている仮想サーバ名が，有効なExchange仮想サーバ名ではないときに出力されるメッセージです。
対処
環境変数DRM_HOSTNAMEにExchange Serverに存在する仮想サーバ名を設定して，コマンドを再度実行してください。

KAVX1518-I
インフォメーションストアサービスを起動します。
（GUIの場合）
要因
Microsoft Exchange Information Storeサービスを起動しています。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
インフォメーションストアサービスの起動を実行したことを通知するメッセージです。
対処
-

KAVX1519-I
インフォメーションストアサービスが起動されました。
（GUIの場合）
要因
Microsoft Exchange Information Storeサービスを起動しました。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
インフォメーションストアサービスの起動に成功したときに出力されるメッセージです。
対処
-

KAVX1520-E
指定されたストレージグループは，回復用ストレージグループです。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
指定されたストレージグループが，回復用ストレージグループです。
対処
指定したストレージグループを確認してから再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
ストレージグループに回復用ストレージグループを指定しました。
対処
ストレージグループ名を確認し，コマンドを再度実行してください。

KAVX1521-E
インフォメーションストアのディスマウントができませんでした。
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
（GUIの場合）
要因
インフォメーションストアのディスマウントに失敗しました。
対処
Microsoft Exchange Information Storeサービスを再起動して，再度操作を行ってください。
Microsoft Exchange Information Storeサービスが停止できない場合は，システムを再起動してください。
（CLIの場合）
要因
インフォメーションストアのディスマウントができなかった場合に表示されるメッセージです。
対処
インフォメーションストアサービスを再起動して，コマンドを再度実行してください。
インフォメーションストアサービスが停止できない場合は，システムを再起動してください。

KAVX1522-E
Active Directory情報の取得に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
Active Directory情報の取得時にエラーが発生しました。
対処
Exchange ServerがインストールされているドメインのDNSサーバおよびドメインコントローラが正常に動作しているかを確認してください。
（CLIの場合）
要因
Active Directory情報の取得時に，エラーが発生した場合に表示されるメッセージです。
対処
Exchange ServerがインストールされているドメインのDNSサーバおよびドメインコントローラが正常に動作しているかどうか確認してください。

KAVX1523-E
Exchangeサーバ名がActive Directory内に存在しません。
Exchangeサーバ名 = ＜Exchangeサーバ名＞
（GUIの場合）
要因
Exchangeサーバ名が，Active Directory内にありません。
対処
Exchange ServerがインストールされているドメインのDNSサーバおよびドメインコントローラが正常に動作しているかを確認してください。
（CLIの場合）
要因
Exchangeサーバ名が，Active Directory内に存在しない場合に出力されるメッセージです。
対処
Exchange ServerがインストールされているドメインのDNSサーバおよびドメインコントローラが正常に動作しているかどうか確認してください。

KAVX1524-E
Active Directoryに接続できませんでした。
（GUIの場合）
要因
Active Directoryに接続できませんでした。
対処
ログインしているユーザー名およびパスワードを使用して，ドメインコントローラに接続できるか確認してください。また，ドメインコントローラ，DNSサービスおよびネットワークが正常に動作しているか確認してください。必要に応じてこのプログラムを実行しているサーバ，ドメインコントローラおよびDNSサービスのイベントログを採取し，OSの状態を確認してください。
（CLIの場合）
要因
Active Directoryに接続できなかった場合に表示されるメッセージです。
対処
ログオンしているユーザー名およびパスワードを使用して，ドメインコントローラに接続できるかどうか確認してください。また，ドメインコントローラ，DNSサービスおよびネットワークが正常に動作しているかどうか確認してください。必要に応じてこのプログラムを実行しているサーバ，ドメインコントローラおよびDNSサービスのイベントログを採取し，OSの状態を確認してください。

KAVX1525-E
Exchange仮想サーバのクラスタリソースの状態がonlineではありません。
クラスタリソース名 = ＜クラスタリソース名＞
（GUIの場合）
要因
Exchange仮想サーバのクラスタリソースの状態がonlineになっていません。
対処
Exchange仮想サーバのクラスタリソースをonlineにしたあと，再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
Exchange仮想サーバのクラスタリソースの状態がonlineになっていないため，コマンドが実行できません。
対処
Exchange仮想サーバのクラスタリソースをonlineにしたあと，コマンドを再度実行してください。

KAVX1526-I
Exchange環境設定ファイルを読み込みました。
Exchange環境設定ファイル名 = ＜Exchange環境設定ファイル名＞
（GUIの場合）
要因
Exchange Serverの環境設定ファイルを読み込みました。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
Exchange環境設定ファイルを読み込んだときに表示されます。
対処
-

KAVX1527-E
Exchange環境設定ファイルが存在しません。
Exchange環境設定ファイル名 = ＜Exchange環境設定ファイル名＞
（GUIの場合）
要因
Exchange Serverの環境設定ファイルが存在しませんでした。
対処
存在するExchange Serverの環境設定ファイルを指定してください。
（CLIの場合）
要因
指定されたExchange環境設定ファイルが存在しません。
対処
Exchange環境設定ファイルの登録先を確認し，存在するExchange環境設定ファイルを指定してください。
Exchange環境設定ファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」を参照してください。

KAVX1528-E
Exchange環境設定ファイルのオープンに失敗しました。
Exchange環境設定ファイル名 = ＜Exchange環境設定ファイル名＞
（GUIの場合）
要因
Exchange Serverの環境設定ファイルをオープンできませんでした。
対処
ファイルへのアクセス権限があるか確認してください。
（CLIの場合）
要因
指定されたExchange環境設定ファイルをオープンできません。
対処
Exchange環境設定ファイルのアクセス権を確認し，必要なアクセス権を設定してください。
Exchange環境設定ファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」を参照してください。

KAVX1529-E
Exchange環境設定ファイルに必要なパラメーターが設定されていません。
パラメーター名 = ＜パラメーター名＞
（GUIの場合）
要因
Exchange Serverの環境設定ファイルに必要なパラメーターが設定されていません。
対処
Exchange Serverの環境設定ファイルの内容を確認してください。
（CLIの場合）
要因
指定されたExchange環境設定ファイルに，必要なパラメーターが設定されていません。
対処
Exchange環境設定ファイルの内容を確認し，必要なパラメーターを設定してください。
Exchange環境設定ファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」を参照してください。

KAVX1530-E
Exchange環境設定ファイルに設定したパラメーターの値が不正です。
パラメーター名 = ＜パラメーター名＞
パラメーター値 = ＜パラメーター値＞
（GUIの場合）
要因
Exchange Serverの環境設定ファイルに設定したパラメーターの値が不正です。
対処
Exchange Serverの環境設定ファイルの内容を確認してください。
（CLIの場合）
要因
指定されたExchange環境設定ファイルに設定されたパラメーターの値が不正です。
対処
Exchange環境設定ファイルの内容を確認し，パラメーターの値を正しく設定してください。
Exchange環境設定ファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」を参照してください。

KAVX1531-E
指定されたインフォメーションストアは，Exchange Serverに存在しません。正しいインフォメーションストア名を指定したあと，コマンドを再実行してください。
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
（GUIの場合）
要因
指定したインフォメーションストアが，Exchange Serverにありません。
対処
ホスト情報を更新して，指定したインフォメーションストアがExchange Serverにあることを確認してください。そのあと，再度操作を実行してください。
（CLIの場合）
要因
指定されたインフォメーションストアが，Exchange Serverにありません。
対処
正しいインフォメーションストア名を指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVX1532-E
マウントに失敗しました。インフォメーションストアサービスが停止していないか確認してください。
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
（GUIの場合）
要因
Microsoft Exchange Information Storeのサービスが停止しているなどの原因で，インフォメーションストアのマウントに失敗しました。
対処
Microsoft Exchange Information Storeのサービスが正しく起動されているか確認してください。
（CLIの場合）
要因
インフォメーションストアのマウントに失敗しました。
対処
インフォメーションストアサービスが停止していないか確認してください。

KAVX1533-E
ディスマウントに失敗しました。インフォメーションストアサービスが停止していないか確認してください。
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
（GUIの場合）
要因
Microsoft Exchange Information Storeのサービスが停止しているなどの原因で，インフォメーションストアのディスマウントに失敗しました。
対処
Microsoft Exchange Information Storeのサービスが正しく起動されているか確認してください。
（CLIの場合）
要因
インフォメーションストアのディスマウントに失敗しました。
対処
インフォメーションストアサービスが停止していないか確認してください。

KAVX1534-E
指定されたインフォメーションストアは，回復用データベースです。回復用データベース以外のインフォメーションストアを指定したあと，コマンドを再実行してください。
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
（GUIの場合）
要因
指定されたインフォメーションストアは，回復用データベースです。
対処
指定したインフォメーションストアを確認したあと，再度操作を実行してください。
（CLIの場合）
要因
指定されたインフォメーションストアは，回復用データベースです。
対処
回復用データベース以外のインフォメーションストアを指定したあと，コマンドを再実行してください。

KAVX1600-I
バックアップを開始します。
要因
バックアップを開始しました。
対処
-

KAVX1601-I
バックアップを完了しました。
要因
バックアップが正常に完了しました。
対処
-

KAVX1602-E
インフォメーションストアが格納されているコピーグループに，トランザクションログファイルも格納されています。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
（GUIの場合）
要因
Exchange Serverの構成でデータファイル（*.edbファイルおよび*.stmファイル）が格納されているコピーグループに，トランザクションログファイルが含まれています。
対処
インフォメーションストアが格納されているコピーグループとログファイルが格納されているコピーグループを分けてください。
（CLIの場合）
要因
Exchange構成でデータファイル（*.edbファイルおよび*.stmファイル）が格納されているコピーグループに，トランザクションログファイルが含まれています。
対処
インフォメーションストアが格納されているコピーグループとログファイルが格納されているコピーグループを分けてください。

KAVX1603-E
トランザクションログファイルの削除に失敗しました。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
トランザクションログファイル名 = ＜ファイル名＞
（GUIの場合）
要因
トランザクションログファイルの削除に失敗しました。
対処
削除対象のトランザクションログファイルが読み取り属性になっていないか，そのファイルにアクセス権があるかを確認し，手動で削除してください。
（CLIの場合）
要因
トランザクションログファイルを削除しようとしたときに，エラーが発生しました。
対処
削除対象のトランザクションログファイルのアクセス権が読み取り専用になっている場合は読み取り専用属性を解除してから手動で削除，または-transact_log_delオプションを指定して再度バックアップしてください。

KAVX1604-E
トランザクションログファイルは削除されませんでした。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
トランザクションログファイルの削除に失敗しました。
対処
削除対象のトランザクションログファイルが読み取り属性になっていないか，そのファイルにアクセス権があるかを確認し，手動で削除してください。
（CLIの場合）
要因
トランザクションログファイルの削除処理中にエラーが発生し，該当するストレージグループのトランザクションログファイルが削除できませんでした。
対処
-transact_log_delオプションを指定して再度バックアップしてください。

KAVX1605-E
Exchangeのクラスタリソースが，バックアップ対象の物理ディスクリソースに依存しています。
仮想サーバ名 = ＜仮想サーバ名＞
（GUIの場合）
要因
Exchange Serverのクラスタリソースが，レプリカ作成対象の物理ドライブに依存しています。
対処
クラスタリソースのMicrosoft Exchange System Attendantまたは，Microsoft Information Storeが，レプリカ作成対象となっているドライブに依存しないように変更したあと，再度操作してください。
（CLIの場合）
要因
drmexgbackupコマンドで-transact_log_delオプションが指定されたときに，クラスタリソースのMicrosoft Exchange System Attendantまたは，Microsoft Information Storeが，バックアップ対象となっているインフォメーションストアのオブジェクトが格納されている物理ディスクリソースに依存しています。
対処
-c onlineオプションを併用してdrmexgbackupコマンドを再実行してください。または，クラスタリソースのMicrosoft Exchange System Attendantまたは，Microsoft Information Storeが，バックアップ対象となっている物理ディスクリソースに依存しないように変更したあと，再実行してください。

KAVX1606-E
インフォメーションストアが格納されているコピーグループに，トランザクションログファイル／チェックポイントファイルが格納されています。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
（GUIの場合）
要因
レプリカ作成対象となっているストレージグループのデータファイルに，トランザクションログファイルまたはチェックポイントファイルが格納されています。
対処
トランザクションログファイルまたはチェックポイントファイルをデータベースファイルとは別のコピーグループに格納し，コマンドを再度実行してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップ対象となっているストレージグループのデータファイルに，トランザクションログファイルまたはチェックポイントファイルが格納されている場合に表示されるメッセージです。
対処
トランザクションログファイルまたはチェックポイントファイルをデータベースファイルとは別のコピーグループに格納し，コマンドを再度実行してください。

KAVX1608-E
マウントされていないインフォメーションストアが存在します。VSSを使用してバックアップを行うストレージグループでは，すべてのインフォメーションストアがマウントされている必要があります。
（GUIの場合）
要因
マウントされていないインフォメーションストアが存在します。
対処
レプリカ作成対象となるストレージグループ以下のすべてのインフォメーションストアをマウントしてから再度バックアップを実行して下さい。
（CLIの場合）
要因
VSSバックアップ時に，Exchange Information Storeサービスが起動していない，またはマウントされていないインフォメーションストアが存在したため，処理を中断する場合に出力されるメッセージです。
対処
バックアップ対象となるストレージグループ以下のすべてのインフォメーションストアをマウントしてからバックアップを行ってください。

KAVX1609-E
Active Directoryの情報とVSSの情報に違いがあるため，処理を中断します。
（GUIの場合）
要因
VSSの情報とActive Directoryの情報に差異があります。
対処
レプリカ作成中には，Exchange Serverの構成を変更したり，インフォメーションストアのマウントまたはアンマウントを行ったりしないでください。
もしマウント中のストレージグループ名またはインフォメーションストア名を変更した場合は，該当するストレージグループ以下のすべてのインフォメーションストアを一度ディスマウントしてから，再度マウントを行ってください。
（CLIの場合）
要因
VSSから得られる情報と，Active Directoryから得られる情報に差異があるため，処理を中断する場合に出力されるメッセージです。
次の要因が考えられます。

バックアップコマンド実行中に，Exchange Serverの構成を変更した。

バックアップコマンド実行中に，インフォメーションストアのマウント・アンマウントを行った。

マウント中のストレージグループ名，またはインフォメーションストア名を変更した。

対処
バックアップコマンド実行中には，上記操作を行わないでください。
また，マウント中のストレージグループ名またはインフォメーションストア名を変更した場合は，該当するストレージグループ以下のすべてのインフォメーションストアを一度ディスマウントしてから，再度マウントを行ってください。

KAVX1610-I
バックアップサーバでデータベースの検証を行います。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
ファイル容量 = ＜ファイル容量＞[MB]
（GUIの場合）
要因
バックアップサーバでデータベースのベリファイ処理を開始します。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
バックアップ結果のデータベースの検証を開始します。
対処
-

KAVX1611-I
ベリファイ処理が成功しました。
要因
バックアップ結果のデータベースの検証が完了しました。
対処
-

KAVX1612-E
バックアップサーバで必要なESEUTILのファイルがありませんでした。
（GUIの場合）
要因
バックアップサーバで必要なファイルが見つかりませんでした。
対処
保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップサーバにESEUTILコマンドがインストールされていません。
対処
マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のVSSを使用するための設定の説明を参照してESEUTILコマンドのインストールを行ってください。

KAVX1613-W
バックアップサーバでベリファイ処理がデータベースの異常を検出しました。
VSSバックアップからリトライを行います。
（GUIの場合）
要因
バックアップサーバでベリファイ処理がデータベースの異常を検出しました。VSSバックアップからリトライを行います。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
バックアップ結果のExchangeデータベースを検証した結果，異常が検出されました。VSSのバックアップ処理からリトライを行います。
対処
対処の必要はありません。

KAVX1614-E
バックアップサーバでベリファイ処理がデータベースの異常を検出しました。
処理を中断します。
（GUIの場合）
要因
作成されたレプリカのExchangeデータベースを検証した結果，異常が検出されました。
対処
データベースサーバにインストールされているExchange ServerのバージョンとバックアップサーバにインストールされているExchange管理ツールのバージョンがサービスパックを含み一致しているかどうか確認してください。正しい場合は，保守情報を採取し，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップ結果のExchangeデータベースを検証した結果，異常が検出されました。リトライ回数を超えたため，処理を中断します。
対処
データベースサーバにインストールされているExchange Serverのバージョン（サービスパックを含む）とバックアップサーバにインストールされているExchange管理ツールのバージョン（サービスパックを含む）が一致しているかどうか確認してください。
また，Exchange Server 2003を使用している場合，データベースサーバとバックアップサーバでESEUTILコマンドのバージョンが一致しているかどうか確認してください。バージョンが正しい場合は，保守情報を採取し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVX1615-W
VSSバックアップ処理をリトライします。
リトライ回数 = ＜リトライ回数＞
現在のリトライ回数 = ＜現在のリトライ回数＞
待機時間 = ＜待機時間＞
（GUIの場合）
要因
VSSレプリカ作成処理をリトライします。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
VSSバックアップ処理をリトライします。
対処
対処の必要はありません。

KAVX1617-E
イベントログをチェックした結果，Exchangeデータベースが不正な状態になっています。
イベントログの発生時刻 = ＜イベントログの発生日付・時刻＞
（GUIの場合）
要因
イベントログにExchangeデータベースが不正であることを示すログが出力されています。
対処
Microsoftの技術情報を参照して状態を修復してから，再度バックアップを行ってください。
（CLIの場合）
要因
イベントログに，Exchangeデータベースが不正であることを示すログが出力されています。イベントログの発生日付・時刻は，YYYY/MM/DD hh:mm:ss形式で出力されます。
対処
Microsoftの技術情報を参照して状態を修復してから，再度バックアップを行ってください。

KAVX1618-E
バックアップサーバでベリファイ処理に必要なファイルがありませんでした。
（GUIの場合）
要因
バックアップサーバで，ベリファイ処理に必要になるExchange管理ツールがインストールされていません。
対処
バックアップサーバにExchange管理ツールをインストールしてください。
（CLIの場合）
要因
バックアップサーバに，ベリファイ処理に必要なExchange管理ツールがインストールされていません。
対処
Exchange管理ツールをインストールしてください。

KAVX1619-E
Microsoft Exchange Replication Serviceが開始していません。
サービスの状態を確認してください。
（GUIの場合）
要因
Microsoft Exchange Replicationサービスが開始していません。
対処
Microsoft Exchange Replicationサービスを開始してください。
（CLIの場合）
要因
要因は次のとおりです。
[Exchange Server 2007の場合]
CCR環境またはSCR環境でVSSバックアップを取得する際に，Microsoft Exchange Replication Serviceが起動していない。
[Exchange Server 2010/2013の場合]
DAG環境でVSSバックアップを取得する際に，Microsoft Exchange Replication Serviceが起動していない。
対処
Microsoft Exchange Replication Serviceを起動してください。

KAVX1620-E
Exchange Serverのレプリケーション機能が正常に動作していません。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
CCRのレプリケーション機能が正常に動作していません。
対処
Exchange Serverのマニュアルに従ってCCRのレプリケーション機能が正常に動作するようにしてください。
（CLIの場合）
要因
CCRのレプリケーション機能が正常に動作していません。
対処
Exchangeのマニュアルに従って，CCRのレプリケーション機能が正常に動作するように設定してください。

KAVX1621-E
Exchange Serverのレプリケーション機能が正常に動作していません。
ターゲット = ＜ターゲット名＞
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ＞
（GUIの場合）
要因
SCRのレプリケーション機能が正常に動作していません。
対処
Exchange Serverのマニュアルに従ってSCRのレプリケーション機能が正常に動作するようにしてください。
（CLIの場合）
要因
SCRのレプリケーション機能が正常に動作していません。
対処
Exchange Serverのマニュアルに従って，SCRのレプリケーション機能が正常に動作するようにしてください。

KAVX1622-E
循環ログが設定されているストレージグループがバックアップ対象になっているため，バックアップを実行することができません。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
循環ログが設定されているストレージグループがレプリカ作成対象になっているため，レプリカ作成を実行することができません。
対処
レプリカ作成対象のストレージグループに循環ログを設定しないでください。
（CLIの場合）
要因
循環ログが設定されているストレージグループがバックアップ対象になっているため,バックアップを実行することができません。
対処
バックアップ対象のストレージグループに循環ログを設定しないでください。

KAVX1623-E
データベースファイルが格納されているコピーグループに，トランザクションログファイルまたはチェックポイントファイルが格納されています。トランザクションログファイルまたはチェックポイントファイルをデータベースファイルとは別のコピーグループに格納したあと，コマンドを再度実行してください。
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
（GUIの場合）
要因
バックアップ対象となっているインフォメーションストアのデータベースファイルと同じコピーグループに，トランザクションログファイルまたはチェックポイントファイルが格納されています。
対処
トランザクションログファイルまたはチェックポイントファイルをデータベースファイルとは別のコピーグループに格納したあと，再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
バックアップ対象のインフォメーションストアのデータファイルに，トランザクションログファイルまたはチェックポイントファイルが格納されています。
対処
トランザクションログファイルまたはチェックポイントファイルをデータベースファイルとは別のコピーグループに格納したあと，コマンドを再度実行してください。

KAVX1624-E
マウントされていないインフォメーションストアがあります。
VSSを使用してバックアップするインフォメーションストアは，マウントされている必要があります。
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
（GUIの場合）
要因
次のどちらかの要因で，インフォメーションストアのレプリカが作成できませんでした。

Exchange Information Storeサービスが起動していない。

レプリカの作成対象となるインフォメーションストアがマウントされていない。

対処
Exchange Information Storeサービスを起動するか，またはレプリカの作成対象となるインフォメーションストアをマウントしたあと，再度レプリカを作成してください。
（CLIの場合）
要因
要因は次のどちらかです。

VSSを使用してバックアップを実行する際に，Exchange Information Storeサービスが起動していない。

VSSを使用してバックアップを実行する際に，マウントされていないインフォメーションストアがある。

対処
バックアップ対象のインフォメーションストアをマウントしたあと，再度バックアップを実行してください。

KAVX1625-I
バックアップサーバでデータベースを検証します。
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
ファイル容量 = ＜ファイル容量＞[MB]
要因
データベースを検証します。
対処
-

KAVX1626-E
Exchange Serverのレプリケーション機能が正常に動作していません。DAGのレプリケーション機能が正常に動作するように設定してください。
Exchangeサーバ名 = ＜Exchangeサーバ名＞
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
（GUIの場合）
要因
Exchangeサーバ名にあるインフォメーションストアのレプリケーション機能が，正しく動作していません。
対処
Exchange Serverのマニュアルに従って，DAGのレプリケーション機能が正しく動作するように設定してください。
（CLIの場合）
要因
表示されたExchangeサーバのインフォメーションストアのレプリケーション機能が正常に動作していません。
対処
Exchange Serverのマニュアルに従ってDAGのレプリケーション機能が正常に動作するように設定してください。

KAVX1627-E
循環ログが設定されているインフォメーションストアがバックアップ対象になっているため，バックアップを実行できません。バックアップ対象のインフォメーションストアに循環ログを設定しないでください。
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
（GUIの場合）
要因
バックアップ対象のインフォメーションストアに循環ログが設定されているいるため，バックアップを実行できません。
対処
レプリカ作成対象のインフォメーションストアには，循環ログを設定しないでください。
（CLIの場合）
要因
循環ログが設定されているインフォメーションストアがバックアップ対象になっているため，バックアップを実行できません。
対処
バックアップ対象のインフォメーションストアに循環ログを設定しないでください。

KAVX1628-E
実行されたコマンドの前提条件となるサービスが開始していません。サービスの状態を確認してください。
サービス名 = ＜サービス名＞
要因
実行されたコマンドの前提条件となるサービスが起動していません。
対処
メッセージに出力されているサービスを起動してください。

KAVX1629-E
Exchange Management Shellを使用するために必要なライブラリのCOM登録に失敗しました。
要因
Exchange Serverの前提.NET Frameworkが正常にインストールされていないおそれがあります。
対処
Exchange Serverの前提.NET Frameworkが正常にインストールされていることを確認して，コマンドを再実行してください。

KAVX1700-I
リストアを開始します。
（GUIの場合）
要因
リストアを開始しました。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
リストアを開始しました。
対処
-

KAVX1701-I
リストアを完了しました。
（GUIの場合）
要因
リストアを完了しました。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
リストアが正常に完了しました。
対処
-

KAVX1702-E
循環ログを使用している場合は，リストアするときに-recoveryオプションを指定しないでください。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
VSSモードによるバックアップでは，循環ログは使用できません。循環ログを設定した状態でバックアップしたストレージグループは，リストアできません。
対処
循環ログを使用しないように設定してからバックアップを再度行ってください。
（CLIの場合）
要因

コールドおよびオンラインモードでバックアップしたストレージグループをリストアした場合

循環ログを使用している場合は，リストアするときに-recoveryオプションを指定しないでください。循環ログを使用しているときは，ロールフォワードでリストアできません。

VSSモードでバックアップしたストレージグループをリストアした場合

VSSモードによるバックアップでは，循環ログは使用できません。

循環ログを設定した状態でバックアップしたストレージグループは，リストアできません。

対処

コールドおよびオンラインモードでバックアップしたストレージグループをリストアした場合

-recoveryオプションを指定しないで，コマンドを再度実行してください。

VSSモードでバックアップしたストレージグループをリストアした場合

ストレージグループに対して，循環ログを使用しないように設定を変更してから，VSSバックアップを再実行してください。

KAVX1703-E
一連のトランザクションログファイルの整合性に不正があります。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
トランザクションログファイルの世代に不連続，署名の不一致があります。
対処
保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

データファイル（*.edbファイルおよび*.stmファイル）の中で，最終整合ログの世代番号がいちばん小さいファイルのLogSignatureと，その世代番号に相当するトランザクションログファイルの署名が一致していない。

必要なトランザクションログファイルがそろっていない。または，トランザクションログファイルの署名が一致していない。

対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVX1705-I
一時ファイルを作成中です。
（GUIの場合）
要因
一時ファイルを作成中です。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
リストア対象のストレージグループに存在する次のファイルの一時ファイルを作成しています。

データファイル（*.edbファイルおよび*.stmファイル）

トランザクションログファイル（*.logファイル）

対処
-

KAVX1706-E
リストア対象の一時ファイルの作成に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
リストア対象の一時ファイル作成に失敗しました。
対処
リストアレプリカウィザードでPoint-in-Timeを選択してリストアを行ってください。
（CLIの場合）
要因
リストア対象のストレージグループに存在する次のファイルの一時ファイルの作成に失敗しました。

データファイル（*.edbファイルおよび*.stmファイル）

トランザクションログファイル（*.logファイル）

対処
-recoveryオプションを指定しないで，コマンドを再度実行してください。

KAVX1707-W
一時ファイルの削除に失敗しました。
一時ファイル = ＜一時ファイル＞
（GUIの場合）
要因
一時ファイルの削除に失敗しました。
対処
削除対象の一時ファイルが読み取り属性になっていないか，そのファイルにアクセス権があるかを確認し，手動で削除してください。
（CLIの場合）
要因
一時ファイルの削除に失敗しました。ファイルが読み取り専用属性になっています。
対処
ファイルの属性を確認して，読み取り専用属性を解除してから，一時ファイルを手動で削除してください。

KAVX1709-E
バックアップ対象ではないストレージグループのオブジェクトが，同じコピーグループに含まれています。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
（GUIの場合）
要因
同じコピーグループ内に，バックアップ対象のストレージグループ以外のファイルが含まれているため，バックアップできません。
対処
同一コピーグループ内に存在するストレージグループを，すべて指定してください。
（CLIの場合）
要因
同じコピーグループ内に，バックアップ対象のストレージグループ以外のファイルが含まれているため，バックアップできません。
対処
同じコピーグループ内に存在するストレージグループをすべて指定してください。

KAVX1711-E
指定されたストレージグループのバックアップ情報が取得できません。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
指定されたストレージグループのレプリカ情報が取得できません。
対処
ホスト情報の更新を行ってから再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
バックアップIDおよびストレージグループを指定してdrmexgrestoreコマンドを実行した場合に，指定したバックアップIDのバックアップデータに，指定したストレージグループが存在しないときに出力されるメッセージです。
対処
正しいバックアップID，およびストレージグループを指定して，コマンドを再度実行してください。

KAVX1712-E
指定されたバックアップIDに-recoveryオプションを指定していません。
（GUIの場合）
要因
Roll-forward-Timeの選択が必要なレプリカに対して，Point-in-Timeを選択してリストアを実行しました。
対処
リストアレプリカウィザードでRoll-forward-Timeを選択してリストアを行ってください。
（CLIの場合）
要因
ロールフォワードが必要なバックアップデータに対して，-recoveryオプションを指定しないでリストアしました。
対処
-recoveryオプションを指定して，drmexgrestoreコマンドを実行してください。

KAVX1713-E
指定されたストレージグループのトランザクションログファイルが存在しないため，リカバリを実行できません。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
リカバリ指定されたストレージグループのトランザクションログがありません。
対処
Exchange構成を見直しレプリカ作成からやり直してください。
またはリストアレプリカウィザードでPoint-in-Timeを選択してリストアを行ってください。
（CLIの場合）
要因
リカバリ時に指定されたストレージグループのトランザクションログファイルが存在しない場合に出力されるメッセージです。
対処
Exchange構成を見直し，バックアップからやり直してください。または，-recoveryオプションを指定しないでリストアしてください。

KAVX1714-E
マウントされていないインフォメーションストアが存在します。VSSを使用してリストアを行うストレージグループでは，すべてのインフォメーションストアがマウントされている必要があります。
（GUIの場合）
要因
VSSリストア時に，Microsoft Exchange Information Storeサービスが起動していないか，マウントされていないインフォメーションストアが存在します。
対処
リストア対象のすべてのインフォメーションストアがマウントされていることを確認してからリストアを行ってください。
（CLIの場合）
要因
VSSリストア時に，Exchange Information Storeサービスが起動していない，またはマウントされていないインフォメーションストアが存在したため，処理を中断する場合に出力されるメッセージです。
対処
リストア対象となるストレージグループ以下のすべてのインフォメーションストアをマウントしてからリストアを行ってください。
また，マウントできない場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のExchangeデータベースをリストアするときの注意事項を参照して，インフォメーションストアをマウントしてください。

KAVX1715-E
リストア対象物理ディスクリソースは，Exchange System Attendantクラスタリソースとの依存関係から削除できませんでした。
物理ディスクリソース = ＜リストア対象物理ディスクリソース＞
（GUIの場合）
要因
Exchangeデータベースのオフラインリストアを実行している途中で，リストア対象物理ディスクリソースが，Exchange System Attendantクラスタリソースとの依存関係から削除できませんでした。
対処
クラスタアドミニストレータを起動して，Exchange System Attendantクラスタリソースと依存関係を持つ物理ディスクリソースとして，リストアの対象となるすべての物理ディスクリソースを追加してください。
（CLIの場合）
要因
Exchangeデータベースのリストアを実行している途中で，リストア対象物理ディスクリソースが，Exchange System Attendantクラスタリソースとの依存関係から削除できませんでした。
対処
クラスタアドミニストレータを起動して，Exchange System Attendantクラスタリソースと依存関係を持つ物理ディスクリソースとして，リストアの対象となるすべての物理ディスクリソースを追加してください。

KAVX1716-E
リストア対象物理ディスクリソースは，Exchange System Attendantクラスタリソースとの依存関係に追加できませんでした。
物理ディスクリソース = ＜リストア対象物理ディスクリソース＞
（GUIの場合）
要因
Exchangeデータベースのオフラインリストアを実行している途中で，リストア対象物理ディスクリソースを，Exchange System Attendantクラスタリソースとの依存関係に追加できませんでした。
対処
クラスタアドミニストレータを起動して，Exchange System Attendantクラスタリソースと依存関係を持つ物理ディスクリソースとして，リストアの対象となるすべての物理ディスクリソースを追加してください。
（CLIの場合）
要因
Exchangeデータベースのリストアを実行している途中で，リストア対象物理ディスクリソースを，Exchange System Attendantクラスタリソースとの依存関係に追加できませんでした。
対処
クラスタアドミニストレータを起動して，Exchange System Attendantクラスタリソースと依存関係を持つ物理ディスクリソースとして，リストアの対象となるすべての物理ディスクリソースを追加してください。

KAVX1717-W
リストア対象物理ディスクリソースの依存関係を削除したまま終了します。
Exchange System Attendantクラスタリソースとの依存関係を設定し直してください。
（GUIの場合）
要因
エラーが発生したため，物理ディスクリソースの依存関係を削除したまま処理が終了しました。
対処
リストア対象の物理ディスクリソースとExchange System Attendantリソースとの依存関係を再設定してください。
（CLIの場合）
要因
エラーが発生したため，物理ディスクリソースの依存関係を削除したままコマンドを終了します。
対処
リストア対象の物理ディスクリソースとExchange System Attendantリソースとの依存関係を再設定してください。

KAVX1718-W
リストア対象物理ディスクリソースの設定を変更したまま終了します。
設定を元に戻してください。
（GUIの場合）
要因
エラーが発生したため，リストア対象物理ディスクリソースに対して以下のどちらかの設定をしたままコマンドが終了しました。
ディスクリソースを拡張メンテナンスモードに設定したメッセージが同時に出力されている場合：
ディスクリソースの拡張メンテナンスモードを有効にしています。
同時にメッセージが出力されていない場合：
ディスクリソースのLooks Aliveポーリング間隔とIs Aliveポーリング間隔の設定を変更しています。
対処
ディスクリソースを拡張メンテナンスモードに設定したメッセージが同時に出力されている場合：
ディスクリソースの拡張メンテナンスモードを解除したメッセージが出力されていないリストア対象物理ディスクリソースに対して拡張メンテナンスモードを無効にしてください。
同時にメッセージが出力されていない場合：
リストア対象物理ディスクリソースのLooks Aliveポーリング間隔とIs Aliveポーリング間隔を元に戻してください。
（CLIの場合）
要因
コマンドの実行中にエラーが発生したため，リストア対象物理ディスクリソースの設定が変更されたままコマンドが終了しました。
対処
KAVX5135-Iが出力されている場合と出力されていない場合で，次の対処をしてください。

KAVX5135-Iが出力されている場合
ディスクリソースの拡張メンテナンスモードが有効になったままです。KAVX5135-Iに対応するKAVX5136-Iが出力されていないリストア対象物理ディスクリソースに対して，拡張メンテナンスモードを無効にしてください。

KAVX5135-Iが出力されていない場合
ディスクリソースのLooks Aliveポーリング間隔とIs Aliveポーリング間隔の設定が変更されたままです。リストア対象物理ディスクリソースのLooks Aliveポーリング間隔とIs Aliveポーリング間隔の設定を元に戻してください。詳細トレースログで次の行を検索して，この行に続くコマンドを実行すれば，設定値を元に戻す事ができます。
"If it has failed this processing, please execute the following command for recovery the properties of the cluster resource"

KAVX1719-E
ログファイルのリネームに失敗しました。
変更前ファイル名 = ＜変更前ファイル名＞
変更後ファイル名 = ＜変更後ファイル名＞
（GUIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

リネーム前の名前をもつファイルが存在しない。

リネーム後の名前をもつファイルが既に存在する。

リネーム前ファイルに変更権限がない。

対処
コマンドを実行する前に，リネーム前のファイルが存在すること，およびリネーム後のファイルが存在しないことを確認してください。また，ファイルに変更権限が与えられていることを確認してください。
（CLIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

変更前の名前を持つファイルが存在しない。

変更後の名前を持つファイルがすでに存在する。

変更前のファイルに変更権限がない。

対処
コマンドを実行する前に，変更前の名前のファイルが存在すること，および変更後の名前のファイルが存在しないことを確認してください。また，ファイルに変更権限が与えられていることを確認してください。

KAVX1720-E
指定されたバックアップIDはVSSバックアップデータでないためインフォメーションストア単位でリストアすることはできません。
（GUIの場合）
要因
指定されたレプリカはVSSで取得したものではありません。
対処
インフォメーションストア単位でリストアを行う場合はVSSでレプリカを作成してください。
（CLIの場合）
要因
指定されたバックアップIDのデータはVSSで取得したものではありません。
対処
インフォメーションストア単位でリストアを行う場合はVSSバックアップデータのバックアップIDを指定してください。

KAVX1721-E
指定されたインフォメーションストアのバックアップ情報が取得できませんでした。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
（GUIの場合）
要因
指定されたインフォメーションストアのレプリカ情報を取得できませんでした。
対処
ホスト情報の更新を行ってから再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
指定されたバックアップIDに指定されたインフォメーションストア名が存在しませんでした。
対処
正しいバックアップIDおよびインフォメーションストア名を指定して再度コマンドを実行してください。

KAVX1722-E
-recoveryオプションが指定されていないためインフォメーションストア単位でリストアすることはできません。
（GUIの場合）
要因
Roll-forward-Timeが選択されていないためインフォメーションストア単位でリストアができませんでした。
対処
リストアレプリカウィザードでRoll-forward-Timeを選択してリストアを行ってください。
（CLIの場合）
要因
-recoveryオプションが指定されていないためインフォメーションストア単位でリストアができませんでした。
対処
インフォメーションストア単位でリストアを行う場合は-recoveryオプションを指定してください。

KAVX1723-E
同一ストレージグループ名でストレージグループ単位とインフォメーションストア単位を同時指定してリストアすることはできません。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
同一ストレージグループ名でストレージグループ単位とインフォメーションストア単位を同時に指定してリストアをすることはできません。
対処
ストレージグループ単位，またはインフォメーションストア単位どちらかで指定して再度リストアを行ってください。
（CLIの場合）
要因
同一ストレージグループ名でストレージグループ単位とインフォメーションストア単位を同時に指定したリストアはできません。
対処
ストレージグループ単位，またはインフォメーションストア単位のどちらかを指定して再度コマンドを実行してください。

KAVX1724-E
複数のストレージグループのデータが同一コピーグループ上にある場合，インフォメーションストア単位でリストアすることはできません。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
複数のストレージグループのデータが同一ドライブ上に格納されている構成ではインフォメーションストア単位でリストアすることはできません。
対処
ストレージグループ単位でリストアを行ってください。
（CLIの場合）
要因
複数のストレージグループのデータが同一コピーグループ上に格納されている構成では，インフォメーションストア単位でリストアできません。
対処
ストレージグループ単位でリストアしてください。

KAVX1725-E
リストアに対応していないExchange Serverバージョンのバックアップ結果が指定されました。
（GUIの場合）
要因
リストアに対応していないExchange Serverバージョンのレプリカが指定されました。
対処
保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
-
対処
バックアップ結果のExchange Serverバージョンを確認してください。

KAVX1726-E
リストア対象物理ディスクリソースは，Exchange Information Storeクラスタリソースとの依存関係から削除できませんでした。
物理ディスクリソース = ＜リストア対象物理ディスクリソース＞
（GUIの場合）
要因
Exchangeデータベースのオフラインリストアを実行している途中で，リストア対象物理ディスクリソースが，Microsoft Exchange Information Storeクラスタリソースとの依存関係から削除できませんでした。
対処
クラスタアドミニストレータを起動して，Microsoft Exchange Information Storeクラスタリソースと依存関係を持つ物理ディスクリソースとして，リストアの対象となるすべての物理ディスクリソースを追加してください。
（CLIの場合）
要因
Exchangeデータベースのオフラインリストアの実行中に，リストア対象物理ディスクリソースがExchange Information Storeクラスタリソースとの依存関係から削除できませんでした。
対処
クラスタ アドミニストレータを起動して，リストアの対象となるすべての物理ディスクリソースをExchange Information Storeクラスタリソースと依存関係を持つ物理ディスクリソースとして追加してください。

KAVX1727-E
リストア対象物理ディスクリソースは，Exchange Information Storeクラスタリソースとの依存関係に追加できませんでした。
物理ディスクリソース = ＜リストア対象物理ディスクリソース＞
（GUIの場合）
要因
Exchangeデータベースのオフラインリストアを実行している途中で，リストア対象物理ディスクリソースを，Microsoft Exchange Information Storeクラスタリソースとの依存関係に追加できませんでした。
対処
クラスタアドミニストレータを起動して，Microsoft Exchange Information Storeクラスタリソースと依存関係を持つ物理ディスクリソースとして，リストアの対象となるすべての物理ディスクリソースを追加してください。
（CLIの場合）
要因
Exchangeデータベースのオフラインリストアの実行中に，リストア対象物理ディスクリソースがExchange Information Storeクラスタリソースとの依存関係に追加できませんでした。
対処
クラスタ アドミニストレータを起動して，リストアの対象となるすべての物理ディスクリソースをExchange Information Storeクラスタリソースと依存関係を持つ物理ディスクリソースとして追加してください。

KAVX1728-W
リストア対象物理ディスクリソースの依存関係を削除したまま終了します。
Exchange Information Storeクラスタリソースとの依存関係を設定し直してください。
（GUIの場合）
要因
エラーが発生したため，物理ディスクリソースの依存関係を削除したままリストアを終了します。
対処
リストア対象の物理ディスクリソースとMicrosoft Exchange Information Storeリソースとの依存関係を再設定してください。
（CLIの場合）
要因
コマンドの実行中にエラーが発生したため，物理ディスクリソースの依存関係を削除した状態でコマンドを終了します。
対処
リストア対象の物理ディスクリソースとExchange Information Storeリソースとの依存関係を再設定してください。

KAVX1729-E
Exchange Information Storeクラスタリソースは，リストア対象物理ディスクリソースに依存関係が設定されています。
物理ディスクリソース = ＜リストア対象物理ディスクリソース＞
（GUIの場合）
要因
Microsoft Exchange Information Storeクラスタリソースはリストア対象物理ディスクリソースと依存関係が設定されています。
対処
クラスタアドミニストレータを起動して，Microsoft Exchange Information Storeクラスタリソースの依存関係からリストアの対象となるすべての物理ディスクリソースを削除してください。
（CLIの場合）
要因
Exchange Information Storeクラスタリソースは，リストア対象物理ディスクリソースに依存関係が設定されています。
対処
クラスタアドミニストレータを起動して，Exchange Information Storeクラスタリソースの依存関係から，リストアの対象となるすべての物理ディスクリソースを削除してください。

KAVX1730-E
CCR環境の待機サーバでリストアすることはできません。
（GUIの場合）
要因
CCR環境の待機サーバでリストアが実行されました。
対処
CCR環境の現用サーバでリストアを実行してください。本サーバでリストアを実行する場合は，Exchange仮想サーバを本サーバに切り替えてからリストアを実行してください。
（CLIの場合）
要因
リストアを実行しようとしているサーバがCCR環境の待機サーバのため，リストアできません。
対処
CCR環境の現用サーバ（Exchange仮想サーバ）でリストアを実行してください。待機サーバで取得したバックアップデータをリストアする場合は，待機サーバを現用サーバに切り替えてからリストアを実行してください。

KAVX1731-E
Exchange Serverのレプリケーション機能が中断していません。
ポイントインタイムリストアを行う場合，Exchange Serverのレプリケーション機能を中断する必要があります。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
CCRのレプリケーション機能が中断していません。
対処
Exchange Serverのマニュアルに従ってCCRのレプリケーション機能を中断してください。
（CLIの場合）
要因
CCRのレプリケーション機能が中断していません。
対処
ポイントインタイムリストアを行う場合，Exchange Serverのレプリケーション機能を中断する必要があります。
Exchangeのマニュアルに従って，CCRのレプリケーション機能を中断してください。

KAVX1732-I
Exchange Serverのレプリケーション機能を中断しました。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
Exchange Serverのレプリケーション機能を中断しました。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
Exchange Serverのレプリケーション機能を中断しました。
このメッセージが出力されたあとにエラーが発生した場合，かつエラーが発生したタイミングがKAVX1734-Iメッセージ（対象とするストレージグループが同じ）が出力されるよりも前だった場合，レプリケーション機能は中断されたままとなります。
対処
Exchange Serverのマニュアルを参照して，レプリケーション機能を手動で再開してください。

KAVX1733-E
Exchange Serverのレプリケーション機能を中断できませんでした。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
Exchange Serverのレプリケーション機能を中断できませんでした。
対処
Exchange Serverのマニュアルに従ってレプリケーション機能を中断してください。
（CLIの場合）
要因
Exchange Serverのレプリケーション機能を中断できませんでした。
対処
Exchange Serverのマニュアルを参照して，レプリケーション機能を中断してください。

KAVX1734-I
Exchange Serverのレプリケーション機能を再開しました。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
Exchange Serverのレプリケーション機能を再開しました。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
Exchange Serverのレプリケーション機能を再開しました。
対処
-

KAVX1735-E
Exchange Serverのレプリケーション機能を再開できませんでした。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
Exchange Serverのレプリケーション機能を再開できませんでした。
対処
Exchange Serverのマニュアルに従ってレプリケーション機能を再開してください。
（CLIの場合）
要因
Exchange Serverのレプリケーション機能を再開できませんでした。
対処
Exchange Serverのマニュアルを参照して，レプリケーション機能を再開してください。

KAVX1736-I
シード処理を開始します。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
シード処理を開始します。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
シード処理を開始します。
対処
-

KAVX1737-I
シード処理が完了しました。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
シード処理が完了しました。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
シード処理が完了しました。
対処
-

KAVX1738-E
シード処理中にファイルの削除に失敗しました。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
シード処理中に待機サーバでファイルの削除ができませんでした。
対処
待機サーバで，出力されたストレージグループのファイルのアクセス権限を確認してください。
Exchange Serverのマニュアルに従って手動でシード処理を行ってください。
（CLIの場合）
要因
シード処理中に待機サーバでファイルの削除ができませんでした。
対処
待機サーバで，ストレージグループのデータベースファイルに設定されたアクセス権限を確認してください。
自動でシード処理ができなかったストレージグループについては，Exchange Serverのマニュアルを参照して手動でシード処理を行ってください。

KAVX1739-E
シード処理中に再同期処理が失敗しました。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
シード処理中に待機サーバへのデータの再同期ができませんでした。
対処
Exchange Serverのマニュアルに従って手動でシード処理を行ってください。
（CLIの場合）
要因
シード処理中に待機サーバへのデータの再同期ができませんでした。
対処
Exchange Serverのマニュアルを参照して手動でシード処理を行ってください。

KAVX1740-W
Exchange Serverのレプリケーション機能はすでに中断しています。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
Exchange Serverのレプリケーション機能を中断しようとしましたが，すでに中断していました。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
Exchange Serverのレプリケーション機能を中断しようとしましたが，すでに中断していました。
対処
対処の必要はありません。

KAVX1741-I
Exchange Serverのレプリケーション機能を中断しました。
ターゲット = ＜ターゲット名＞
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
表示されたターゲットのExchange Serverのレプリケーション機能を中断しました。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
表示されたターゲットのExchange Serverのレプリケーション機能を中断しました。
対処
このメッセージで出力されたあとに，このメッセージで出力されたストレージグループ名のKAVX1734-Iメッセージが出力される前にエラーが発生した場合，手動でレプリケーション機能を再開してください。

KAVX1742-E
Exchange Serverのレプリケーション機能を中断できませんでした。
ターゲット = ＜ターゲット名＞
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
表示されたターゲットのExchange Serverのレプリケーション機能を中断できませんでした。
対処
Exchange Serverのマニュアルに従ってレプリケーション機能を中断してください。
（CLIの場合）
要因
表示されたターゲットのExchange Serverのレプリケーション機能を中断できませんでした。
対処
Exchange Serverのマニュアルに従ってレプリケーション機能を中断してください。

KAVX1743-I
Exchange Serverのレプリケーション機能を再開しました。
ターゲット = ＜ターゲット名＞
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
表示されたターゲットのExchange Serverのレプリケーション機能を再開しました。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
表示されたターゲットのExchange Serverのレプリケーション機能を再開しました。
対処
-

KAVX1744-E
Exchange Serverのレプリケーション機能を再開できませんでした。
ターゲット = ＜ターゲット名＞
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
表示されたターゲットのExchange Serverのレプリケーション機能を再開できませんでした。
対処
Exchange Serverのマニュアルに従ってレプリケーション機能を再開してください。
（CLIの場合）
要因
表示されたターゲットのExchange Serverのレプリケーション機能を再開できませんでした。
対処
Exchange Serverのマニュアルに従ってレプリケーション機能を再開してください。

KAVX1745-I
シード処理を開始します。
ターゲット = ＜ターゲット名＞
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
表示されたターゲットに対してシード処理を開始します。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
表示されたターゲットに対してシード処理を開始します。
対処
-

KAVX1746-I
シード処理が完了しました。
ターゲット = ＜ターゲット名＞
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
表示されたターゲットに対してシード処理が完了しました。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
表示されたターゲットに対してシード処理が完了しました。
対処
-

KAVX1747-E
シード処理中にファイルの削除に失敗しました。
ターゲット = ＜ターゲット名＞
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
シード処理中にターゲットでファイルの削除ができませんでした。
対処
ターゲットで，出力されたストレージグループのファイルのアクセス権限を確認してください。
Exchange Serverのマニュアルに従って手動でシード処理を行ってください。
（CLIの場合）
要因
シード処理中にターゲットでファイルの削除ができませんでした。
対処
ターゲットで，出力されたストレージグループのファイルのアクセス権限を確認してください。

KAVX1748-E
シード処理中に再同期処理が失敗しました。
ターゲット = ＜ターゲット名＞
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
シード処理中にターゲットでデータの再同期ができませんでした。
対処
Exchange Serverのマニュアルに従って手動でシード処理を行ってください。
（CLIの場合）
要因
シード処理中にターゲットでデータの再同期ができませんでした。
対処
Exchange Serverのマニュアルに従って手動でシード処理を行ってください。

KAVX1749-W
Exchange Serverのレプリケーション機能はすでに中断しています。
ターゲット = ＜ターゲット名＞
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
ターゲットに対して，レプリケーション機能を中断しようとしましたが，すでに中断していました。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
ターゲットに対して，レプリケーション機能を中断しようとしましたが，すでに中断されていました。
対処
対処の必要はありません。

KAVX1750-E
ターゲットのMicrosoft Exchange Replication Serviceが開始していません。
ターゲット = ＜ターゲット名＞
（GUIの場合）
要因
ターゲットのMicrosoft Exchange Replicationサービスが開始していないため，SCRのシードを行うことができません。
対処
表示されたターゲットのMicrosoft Exchange Replicationサービスの状態を正常な状態にして再度コマンドを実行してください。
ターゲットの復旧が困難な場合は，以下のどれかの対処をして再度コマンドを実行してください。

SCRのシード機能を使用しないでリストアを実行する。

表示されたターゲットに対して，SCRのレプリケーション設定を無効にする。

（CLIの場合）
要因
表示されたターゲットのMicrosoft Exchange Replication Serviceの状態を，正常な状態にして再度コマンドを実行してください。
対処
ターゲットの復旧が困難な場合は,次のどちらかの対処をして再度コマンドを実行してください。

SCRのシード機能を使用しないでリストアを実行する。

表示されたターゲットに対して，SCRのレプリケーション設定を無効にする。

KAVX1751-W
ターゲットのMicrosoft Exchange Replication Serviceが開始していません。
このターゲットに対してレプリケーションの操作を行いません。
ターゲット = ＜ターゲット名＞
（GUIの場合）
要因
ターゲットのMicrosoft Exchange Replicationサービスが開始していないため，以下のレプリケーション操作を行いません。

SCRのレプリケーションの中断

SCRのシード

SCRのレプリケーションの再開

対処
表示されたターゲットに対して，Microsoft Exchange Replicationサービスの状態を確認してレプリケーションの状態を正常な状態にしてください。
（CLIの場合）
要因
ターゲットのMicrosoft Exchange Replication Serviceが開始されていないため，次のレプリケーション操作を行いません。

SCRのレプリケーションの中断

SCRのシード

SCRのレプリケーションの再開

対処
表示されたターゲットに対して，Microsoft Exchange Replication Serviceの状態を確認してレプリケーションの状態を正常な状態にしてください。

KAVX1752-E
バックアップ対象のインフォメーションストア以外のファイルが，同じコピーグループに含まれています。同じコピーグループ内に存在するインフォメーションストアをすべて指定してください。
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
（GUIの場合）
要因
コピーグループにレプリカ作成対象となるインフォメーションストア以外のファイルが含まれているため，レプリカが作成できません。
対処
同じコピーグループ内のインフォメーションストアだけを指定して，再度レプリカを作成してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップ対象のインフォメーションストア以外のファイルが同じコピーグループに含まれているため，バックアップを実行できません。
対処
同じコピーグループ内に存在するインフォメーションストアをすべて指定してください。

KAVX1753-I
Exchange Serverのレプリケーション機能を中断しました。レプリケーション機能が自動的に再開しない場合，手動でレプリケーション機能を再開してください。
Exchangeサーバ名 = ＜Exchangeサーバ名＞
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
要因
表示されたExchangeサーバのインフォメーションストアのレプリケーション機能を中断しました。
対処
メッセージに表示されたExchange Serverのレプリケーション機能が自動的に再開しない場合，手動でレプリケーション機能を再開してください。

KAVX1754-E
Exchange Serverのレプリケーション機能を中断できませんでした。
Exchangeサーバ名 = ＜Exchangeサーバ名＞
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
（GUIの場合）
要因
Exchangeサーバ名にあるインフォメーションストアのレプリケーション機能を中断できませんでした。
対処
Exchange Serverのマニュアルに従って，レプリケーション機能を中断してください。
（CLIの場合）
要因
表示されたExchangeサーバのインフォメーションストアのレプリケーション機能を中断できませんでした。
対処
Exchange Serverのマニュアルに従ってレプリケーション機能を中断してください。

KAVX1755-I
Exchange Serverのレプリケーション機能を再開しました。
Exchangeサーバ名 = ＜Exchangeサーバ名＞
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
要因
表示されたExchangeサーバのインフォメーションストアのレプリケーション機能を再開しました。
対処
-

KAVX1756-E
Exchange Serverのレプリケーション機能を再開できませんでした。
Exchangeサーバ名 = ＜Exchangeサーバ名＞
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
（GUIの場合）
要因
Exchangeサーバ名にあるインフォメーションストアのレプリケーション機能を再開できませんでした。
対処
Exchange Serverのマニュアルに従ってレプリケーション機能を再開してください。
（CLIの場合）
要因
表示されたExchangeサーバのインフォメーションストアのレプリケーション機能を再開できませんでした。
対処
Exchange Serverのマニュアルに従ってレプリケーション機能を再開してください。

KAVX1757-I
シード処理を開始します。
Exchangeサーバ名 = ＜Exchangeサーバ名＞
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
要因
表示されたExchangeサーバのインフォメーションストアに対してシード処理を開始します。
対処
-

KAVX1758-I
シード処理が完了しました。
Exchangeサーバ名 = ＜Exchangeサーバ名＞
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
要因
表示されたExchangeサーバのインフォメーションストアに対してシード処理が完了しました。
対処
-

KAVX1759-E
シード処理中に再同期処理が失敗しました。手動でシード処理をしてください。
Exchangeサーバ名 = ＜Exchangeサーバ名＞
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
（GUIの場合）
要因
Exchangeサーバ名にあるインフォメーションストアのシード処理中に，データが再同期できませんでした。
対処
Exchange Serverのマニュアルに従って，手動でシード処理を実行してください。
（CLIの場合）
要因
表示されたExchangeサーバのインフォメーションストアのシード処理中にデータの再同期に失敗しました。
対処
Exchange Serverのマニュアルに従って手動でシード処理をしてください。

KAVX1760-W
Exchange Serverのレプリケーション機能はすでに中断しています。
Exchangeサーバ名 = ＜Exchangeサーバ名＞
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
（GUIの場合）
要因
Exchangeサーバ名にあるインフォメーションストアのレプリケーション機能を中断しようとしましたが，すでに中断していました。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
表示されたExchangeサーバのインフォメーションストアのレプリケーション機能を中断しようとしましたが，すでに中断していました。
対処
-

KAVX1761-E
Exchange ServerのMicrosoft Exchange Replication Serviceが起動していません。Microsoft Exchange Replication Serviceを起動したあと，再度コマンドを実行してください。
Exchangeサーバ名 = ＜Exchangeサーバ名＞
（GUIの場合）
要因
Exchangeサーバ名のMicrosoft Exchange Replication Serviceが開始していないため，DAGのシード処理を実行できませんでした。
対処
Exchangeサーバ名のMicrosoft Exchange Replication Serviceの状態をExchange Serverのマニュアルに従って正常な状態にしたあと，再度コマンドを実行してください。
Exchangeサーバの復旧が困難な場合は，次に示すどちらかの対処をしたあと，再度コマンドを実行してください。

DAGのシード機能を使用しないでリストアを実行する。

Exchangeサーバ名に対して，DAGのレプリケーション設定を無効にする。

（CLIの場合）
要因
表示されたExchangeサーバのMicrosoft Exchange Replication Serviceが起動していないため，DAGのシード処理ができません。
対処
メッセージに表示されたExchangeサーバのMicrosoft Exchange Replication Serviceを起動したあと，再度コマンドを実行してください。 Exchangeサーバの復旧が困難な場合は，以下のどちらかの対処をしたあと，再度コマンドを実行してください。

DAGのシード機能を使用しないでリストアを実行する。

表示されたExchangeサーバに対して，DAGのレプリケーション設定を無効にする。

KAVX1762-W
Exchange ServerのMicrosoft Exchange Replication Serviceが起動していません。
指定されたExchange Serverに対してレプリケーションを実施できません。
Microsoft Exchange Replication Serviceを起動して，レプリケーションの状態を正常な状態にしたあと，手動でシード処理をしてください
Exchangeサーバ名 = ＜Exchangeサーバ名＞
要因
指定されたExchangeサーバのMicrosoft Exchange Replication Serviceが起動していないため，次の処理を実行できません。

DAGのレプリケーションの中断

DAGのシード

DAGのレプリケーションの再開

対処
メッセージに表示されたExchangeサーバのMicrosoft Exchange Replication Serviceを起動してください。レプリケーションの状態を正常な状態にしたあと，Exchange Serverのマニュアルに従って手動でシード処理をしてください。

KAVX1763-E
指定されたインフォメーションストアのバックアップ情報を取得できません。正しいバックアップIDおよびインフォメーションストアを指定してください。
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
（GUIの場合）
要因
インフォメーションストアのレプリカ情報が取得できませんでした。
対処
ホストの情報を更新して，指定したインフォメーションストアがあることを確認してください。そのあと，再度操作を実行してください。
（CLIの場合）
要因
指定されたバックアップIDのバックアップカタログに，指定されたインフォメーションストアのバックアップ情報がありません。
対処
正しいバックアップIDおよびインフォメーションストアを指定してください。

KAVX1764-E
メールボックスデータベースコピーがパッシブです。リストアできません。リストア対象のメールボックスデータベースコピーをアクティブに切り替えたあと，再度リストアコマンドを実行してください。
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
（GUIの場合）
要因
リストア対象のメールボックスデータベースコピーがパッシブの状態でリストアが実行されました。
対処
リストア対象のメールボックスデータベースコピーの状態をアクティブに切り替えたあと，再度操作を実行してください。
（CLIの場合）
要因
メールボックスデータベースコピーがパッシブの状態でリストアを実行しました。
対処
リストア対象のメールボックスデータベースコピーをアクティブに切り替えたあと，再度リストアコマンドを実行してください。

KAVX1800-W
インフォメーションストアは，始めからディスマウントされています。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
（GUIの場合）
要因
レプリカ作成またはリストアする際にデータベースがすでにディスマウントされていました。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
バックアップまたはリストアするときに，データベースがすでにディスマウントされていました。
対処
対処の必要はありません。

KAVX1801-W
インフォメーションストアをマウントしましたが，すでにマウントされています。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
（GUIの場合）
要因
レプリカ作成またはリストアする際にデータベースがすでにマウントされていました。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
バックアップまたはリストアするときに，データベースがすでにマウントされていました。
対処
対処の必要はありません。

KAVX1802-E
インフォメーションストアの整合性に不正があります。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
（GUIの場合）
要因
インフォメーションストアの整合性に不正があります。
対処
Exchange Serverのマニュアルを参照して，インフォメーションストアが正常にマウントまたはディスマウントできるか確認してから，再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
データファイル（*.edbファイルおよび*.stmファイル）のStateがInconsistentです。または，LastConsistentが一致しません。
対処
Exchange Serverのマニュアルを参照して，インフォメーションストアが正常にマウントまたはディスマウントできるか確認してから，コマンドを再度実行してください。

KAVX1803-E
トランザクションログファイルとチェックポイントファイルの整合性に不正があります。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
トランザクションログファイルとチェックポイントファイルの整合性に不正があります。
対処
Exchange Serverのマニュアルを参照して，インフォメーションストアが正常にマウントまたはディスマウントできるか確認してから，再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
チェックポイントファイル（システムパスにある*.chkファイル）で指示されたトランザクションログファイルの世代番号が，最新のトランザクションログファイルではありません。
対処
Exchange Serverのマニュアルを参照して，インフォメーションストアが正常にマウントまたはディスマウントできるか確認してから，コマンドを再度実行してください。

KAVX1804-E
インフォメーションストアの署名に不正があります。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
（GUIの場合）
要因
インフォメーションストアの署名に不正があります。
対処
インフォメーションストアのデータファイルが破損している可能性があります。問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
データファイル（*.edbファイルおよび*.stmファイル）のDBSignatureが一致しません。インフォメーションストアのデータファイルが破損しているおそれがあります。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVX1805-I
インフォメーションストアをディスマウントしています。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
データベースをディスマウントしています。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
バックアップまたはリストアするために，データベースをディスマウントしています。
対処
-

KAVX1806-I
インフォメーションストアをマウントしています。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
（GUIの場合）
要因
データベースをマウントしています。
対処
対処の必要はありません。
（CLIの場合）
要因
バックアップまたはリストアが終了したので，データベースをマウントしています。
対処
-

KAVX1807-E
対象となるデータベースファイルが存在しません。
（GUIの場合）
要因
指定したストレージグループにインフォメーションストアが一つも含まれていません。
対処
少なくとも一つのインフォメーションストアを含むストレージグループを指定して再度操作を行ってください。
（CLIの場合）
要因
次の要因が考えられます。

-targetオプションを指定した場合，指定したストレージグループにインフォメーションストアが含まれていない。

-targetオプションを指定しなかった場合，Exchange Server上にストレージグループが存在しない。または，インフォメーションストアを含むストレージグループが存在しない。

対処
要因に応じて，それぞれ次の対処をしてください。

-targetオプションを指定する場合は，インフォメーションストアが存在するストレージグループを指定して，コマンドを再度実行してください。

-targetオプションを指定しない場合は，インフォメーションストアを含むストレージグループが少なくとも一つは存在することを確認して，コマンドを再度実行してください。

KAVX1808-I
インフォメーションストアをディスマウントしています。
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
要因
バックアップまたはリストアするために，データベースをディスマウントしています。
対処
-

KAVX1809-I
インフォメーションストアをマウントしています。
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
要因
バックアップまたはリストアするために，データベースをマウントしています。
対処
-

KAVX1810-W
インフォメーションストアは，すでにディスマウントされています。
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
要因
バックアップまたはリストアの対象に指定したデータベースはすでにディスマウントされています。
対処
対処の必要はありません。

KAVX1811-W
インフォメーションストアをマウントしましたが，すでにマウントされています。
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
要因
バックアップまたはリストアの対象に指定したデータベースはすでにマウントされています。
対処
対処の必要はありません。

KAVX2500-E
指定ファイル中のAP_FILE_DIRとDB_DATA_FILE_DIRに同じディレクトリ名を設定することはできません。
ディレクトリ名 = ＜ディレクトリ名＞
要因
定義ファイルの中で，AP_FILE_DIRとDB_DATA_FILE_DIRに同じディレクトリ名を設定しています。
対処
定義ファイルの内容を確認し，AP_FILE_DIRとDB_DATA_FILE_DIRに異なるディレクトリ名を設定して，チェックツールを再度実行してください。

KAVX2501-E
指定ファイル中のAP_FILE_DIRとBK_DATA_FILE_DIRに同じディレクトリ名を設定することはできません。
ディレクトリ名 = ＜ディレクトリ名＞
要因
定義ファイルの中で，AP_FILE_DIRとBK_DATA_FILE_DIRに同じディレクトリ名が設定されています。
対処
定義ファイルの内容を確認し，AP_FILE_DIRとBK_DATA_FILE_DIRに異なるディレクトリ名を設定してチェックツールを再度実行してください。

KAVX2502-E
コマンドを実行する権限がありません。
要因
指定したコマンドを実行する権限がありません。
対処
権限を持っているユーザーでコマンドを再度実行してください。

KAVX2503-E
＜コマンド名＞コマンドの実行に失敗しました。
要因 = ＜要因＞
要因
拡張コマンド内でコマンドの実行に失敗しました。
対処
メッセージに出力されたコマンドが実行できるどうかを確認し，再度，拡張コマンドを実行してください。

KAVX2504-E
指定ファイル中のコピーグループ名が重複しています。
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
要因
コピーグループ一括定義ファイル中の重複しているコピーグループを無視しました。
対処
コピーグループ一括定義ファイルのコピーグループファイル名が重複しないように修正し，チェックツールを再度実行してください。

KAVX2505-E
ファイル転送処理でエラーが発生しました。
要因 = ＜要因＞
FTPサーバ = ＜FTPサーバ名＞
ファイル名またはディレクトリ名 = ＜対象ファイル名またはディレクトリ名＞
要因
FTPサーバでファイル転送に失敗しました。
次の要因が考えられます。

ファイルの送信でこのメッセージが表示された場合
・FTPサーバ上に対象ディレクトリがない。
・コマンドを実行したユーザーに，FTPサーバ上の対象ディレクトリの書き込み権限がない。
・FTPサーバ上の対象ディレクトリに十分な容量がない。

ファイルの受信でこのメッセージが表示された場合
・FTPサーバ上に対象ファイルがない。
・コマンドを実行したユーザー，FTPサーバ上の対象ファイルの読み取り権限がない。

対処
上記の要因を確認して問題がない場合，次のことを確認してください。

ネットワークの状態が正常である。

FTPサービスが起動している。

KAVX2506-E
ファイル転送処理でエラーが発生しました。
要因 = ＜要因＞
ファイル名またはディレクトリ名 = ＜対象ファイル名またはディレクトリ名＞
要因
FTPクライアントでファイル転送に失敗しました。
次の要因が考えられます。

ファイル受信でこのメッセージが表示された場合
・ローカルサーバ上に対象ディレクトリがない。
・コマンドを実行したユーザーにローカルサーバ上の対象ディレクトリに書き込み権限がない。
・ローカルサーバ上の対象ディレクトリに十分な容量がない。

ファイル送信でこのメッセージが表示された場合
・ローカルサーバ上に対象ファイルがない。
・コマンドを実行したユーザーに，ローカルサーバ上の対象ファイルの読み取り権限がない。

対処
上記の要因を確認して問題がない場合，次のことを確認してください。

ネットワークの状態が正常である。

FTPサービスが起動している。

KAVX2507-E
指定されたファイルのパスが不正です。
ファイル名 = ＜ファイル名＞
要因
定義ファイルのパスが正しく指定されていません。
対処
定義ファイルが絶対パスで指定されていることを確認し，コマンドを再度実行してください。

KAVX2508-E
指定されたファイルが存在しません。
ファイル名 = ＜ファイル名＞
要因
指定された定義ファイルがありません。
対処
指定された定義ファイルがあるかどうかを確認してください。

KAVX2509-E
指定されたファイルで設定されたコピーグループ名は存在しません。
設定値 = ＜コピーグループ名＞
要因
コピーグループ一括定義ファイル中のコピーグループ名がReplication Manager Application Agentのディクショナリマップ上にありません。
対処
drmcgctlコマンドでReplication Manager Application Agentのディクショナリマップ上に登録されているコピーグループの一覧を出力して，指定されたコピーグループが一覧にあるかどうかを確認してください。

KAVX2510-E
指定ファイル中で設定されたコピーグループ名が不正です。
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
要因
コピーグループ一括定義ファイル中のコピーグループ名の記述形式が不正です。
対処
コピーグループ名を左詰めで記述して，コマンドを再度実行してください。

KAVX2511-E
定義ファイルで指定されたマウントポイントディレクトリ名またはマウントポイントディレクトリ一括定義ファイル名が存在しません。
INSTANCE_NAME＝＜マウントポイントディレクトリ名またはマウントポイント一括定義ファイル名＞
要因
オペレーション定義ファイルで指定されたマウントポイント名またはマウントポイント一括定義ファイルがありません。
対処
指定したマウントポイント名またはマウントポイント一括定義ファイルがあるか，または参照できるか確認してください。

KAVX2512-E
定義ファイルで指定されたバックアップ対象ファイル名またはディレクトリ名が存在しません。
TARGET_NAME＝＜ファイル名またはディレクトリ名＞
要因
オペレーション定義ファイルで指定されたバックアップ対象ファイルまたはディレクトリ名がありません。
対処
指定したバックアップ対象ファイルまたはディレクトリ名があるか，または参照できるか確認してください。

KAVX2513-E
定義ファイルで指定されたバックアップ対象ファイルまたはディレクトリが，定義ファイルで指定したマウントポイントディレクトリ上に存在していません。
INSTANCE_NAME＝＜マウントポイントディレクトリ名またはマウントポイント一括定義ファイル名＞
TARGET_NAME＝＜ファイル名またはディレクトリ名＞
要因
オペレーション定義ファイルで指定されたバックアップ対象ファイルまたはディレクトリ名がオペレーション定義ファイルで指定したマウントポイントディレクトリ上にありません。
対処
バックアップ対象ファイルまたはディレクトリ名があるマウントポイントディレクトリを設定し，バックアップ対象ファイルまたはディレクトリが参照できるか確認してコマンドを再度実行してください。

KAVX2514-I
＜コマンド名＞コマンドの処理を別ウィンドウ上で続行します。コマンド用ウィンドウのメッセージを確認の上，入力待ち状態の場合は必要な項目を入力してください。
要因
拡張コマンド内で，画面上でのメッセージ監視または対話操作が必要となるコマンドを別ウィンドウで起動した場合にこのメッセージが表示されます。
対処
ウィンドウ上のメッセージ表示内容を確認し，入力待ち状態となっている場合は応答を入力してください。入力待ちが発生しないコマンドの場合は，処理終了後に別ウィンドウは自動的にクローズします。

KAVX2515-I
別ウィンドウ上での ＜コマンド名＞コマンドの処理が終了しました。ウィンドウ上での拡張コマンドの処理を再開します。
要因
拡張コマンド内で起動し，別ウィンドウ上で実行中となっていたコマンドが終了したことを表示するメッセージです。
対処
-

KAVX2516-E
定義ファイル中で＜項目名＞として指定されているディレクトリ構造が不正です。
項目名= ＜項目名＞
ディレクトリ名 = ＜ディレクトリ名＞
オペレーションID = ＜オペレーションID＞
要因
オペレーション定義ファイルに記述したディレクトリに，オペレーションIDの指定値と一致するサブディレクトリがありません。
対処
このメッセージで表示された項目がマニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」の拡張コマンド用一時ディレクトリの作成規則のとおりになっているか確認し，オペレーション定義ファイルの内容を確認してください。そのあと，チェックツールを再度実行してください。

KAVX2517-E
定義ファイル中で指定されているサーバ名が設定ファイルに未定義，または，値が一致していません。
DB_SERVER_NAME = ＜定義ファイルのDB_SERVER_NAMEの値＞
設定ファイル名 = ＜設定ファイル名＞
要因
オペレーション定義ファイルのDB_SERVER_NAMEの値が，Replication Manager Application Agent の構成定義ファイル（init.conf）のDRM_DB_PATHに定義されているサーバ名（DRM_HOSTNAMEの値）と一致していません。
対処
拡張コマンドの定義ファイルおよびinit.confファイルの内容を確認し，DB_SERVER_NAMEの設定値を変更してチェックツールを再度実行してください。
init.confファイルの値を変更する場合は，Replication Manager Application Agentの環境設定手順に従ってください。

KAVX2518-E
指定されたコピーグループ一括定義ファイルの内容は無効です。
ファイル名 = ＜ファイル名＞
要因
コピーグループ一括定義ファイルにコピーグループが設定されていません。
対処
コピーグループ一括定義ファイルにコピーグループ名を登録して，チェックツールを再度実行してください。

KAVX2519-E
定義ファイルで指定されたマウントポイント一括定義ファイルに記述されているマウントポイントが存在しません。
マウントポイント一括定義ファイル名 ＝ ＜ファイル名＞
マウントポイント名 ＝ ＜マウントポイント名＞
要因
マウントポイント一括定義ファイルに登録されたマウントポイントがありません。
対処
マウントポイント一括定義ファイルを確認し，再度コマンドを実行してください。

KAVX2520-E
定義ファイルで指定されたマウントポイント一括定義ファイルにマウントポイントが記述されていません。
マウントポイント一括定義ファイル名 ＝ ＜ファイル名＞
要因
マウントポイント一括定義ファイルにマウントポイントが登録されていません。
対処
マウントポイント一括定義ファイルにマウントポイントを登録して，再度コマンドを実行してください。

KAVX2521-E
設定ファイルからの情報取得に失敗しました。
要因 = ＜要因＞
設定ファイル名 = ＜設定ファイル名＞
要因
Replication Manager Application Agentの設定ファイルから必要な情報を取得できませんでした。
対処
メッセージに出力された設定ファイルがあるかどうかを確認してください。また，ファイルがある場合，ファイルの内容を確認してください。

KAVX2522-W
指定ファイル中で設定されたディレクトリ名は余分な’/’を含んでいます。
これらの文字は無視されます。
項目名 = ＜項目名＞
ディレクトリ名 = ＜ディレクトリ名＞
要因
指定されたディレクトリに余分な「/」が含まれています。
対処
メッセージに出力されたディレクトリ名から余分な「/」を取り除いてから，チェックツールを再度実行してください。

KAVX2523-E
指定ファイル中で設定された値が数値でない文字を含んでいます。
項目名 = ＜項目名＞
指定された値 = ＜項目の値＞
要因
定義ファイルの中でメッセージに表示された項目の値に数値以外の文字が使われています。
対処
項目の値に数値だけを設定してチェックツールを再度実行してください。

KAVX2524-E
入力された情報の中からバックアップIDを見つけられませんでした。
要因
Replication Manager Application Agentによって生成されたバックアップID情報が抽出できませんでした。
対処
システムログを参照し，OSに異常がないかどうか確認してください。

KAVX2525-E
指定ファイル中で記述された内容の構文が間違っています。
ファイル名 = ＜ファイル名＞
要因
定義ファイルに登録されている内容に構文の誤りがあります。
対処
定義ファイルの内容を確認し，構文の誤りを修正してチェックツールを再度実行してください。

KAVX2526-E
定義ファイルで指定されたマウントポイント一括定義ファイルに記述されているマウントポイントが不正です。
マウントポイント一括定義ファイル名 = ＜マウントポイント一括定義ファイル名＞
マウントポイント名 = ＜マウントポイント名＞
要因
マウントポイント一括定義ファイルに記述されているマウントポイントが不正です。
対処
表示されたマウントポイントが絶対パスで記述されているか，または存在しているかを確認し，適切な値を設定した上でチェックツールを再実行してください。

KAVX2527-E
定義ファイルで指定されたマウントポイント一括定義ファイルに記述されているマウントポイントが重複しています。
マウントポイント一括定義ファイル名 = ＜マウントポイント一括定義ファイル名＞
マウントポイント名 = ＜マウントポイント名＞
要因
マウントポイント一括定義ファイルに記述されているマウントポイントが重複しています。
対処
マウントポイント一括定義ファイルに重複して指定されたマウントポイントの値を修正し，チェックツールを再実行してください。

KAVX2528-E
定義ファイルで指定されたマウントポイントディレクトリ名またはマウントポイントディレクトリ一括定義ファイル名が不正です。
INSTANCE_NAME = ＜マウントポイントディレクトリ名またはマウントポイントディレクトリ一括定義ファイル名＞
要因
オペレーション定義ファイルで指定されたマウントポイントディレクトリ名またはマウントポイントディレクトリ一括定義ファイルが不正です。
対処
指定したマウントポイント名またはマウントポイントディレクトリ一括定義ファイルが正しく記述されているかどうかを確認した上で設定内容を修正し，チェックツールを再度実行してください。

KAVX2529-E
定義ファイル中で 項目名 として指定されているディレクトリ構造が不正です。
項目名 = ＜項目名＞
ディレクトリ名 = ＜ディレクトリ名＞
DB_SERVER_NAME =＜DBサーバ名＞
INSTANCE_NAME = ＜インスタンス名＞
要因
オペレーション定義ファイル中に記述したフォルダにDB_SERVER_NAME，およびINSTANCE_NAMEとして指定した文字列と一致したサブフォルダが存在しない場合に出力されるメッセージです。
対処
＜FTPルートフォルダ＞¥＜DB_SERVER_NAMEに指定した値＞¥＜INSTANCE_NAMEに指定した値＞を指定する必要があります。
オペレーション定義ファイルの内容を確認し，表示された項目に適切な値を設定した上でチェックツールを再実行してください。

KAVX2530-E
ディクショナリマップファイルの格納ディレクトリ名を取得できませんでした。
要因
拡張コマンドの処理中に，drmfsdisplay -vコマンドが実行されましたが，ディクショナリマップファイル格納ディレクトリ名を取得できませんでした。
対処
オペレーション定義ファイル中に記述されているDB_SERVER_NAMEとSET_DRM_HOSTNAMEの値を確認し，正しい情報に修正した上でチェックツールを再実行してください。

KAVX2531-E
ディレクトリの作成に失敗しました。
ディレクトリ名 = ＜ディレクトリ名＞
要因
ディレクトリの作成に失敗しました。
対処
作成しようとしたディレクトリのパスを確認してください。パスが正しい場合，システムログを参照し，OSに異常がないかどうか確認してください。異常がないときは，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVX2532-I
ディレクトリの作成に成功しました。
ディレクトリ名 = ＜ディレクトリ名＞
要因
ディレクトリの作成に成功した場合に出力されるメッセージです。
対処
-

KAVX2533-E
定義ファイル中で指定されているFTP_SUB_DIRのディレクトリ名が不正です。
ディレクトリ名 = ＜ディレクトリ名＞
要因
オペレーション定義ファイル中のFTP_SUB_DIR項目に無効な文字が含まれているか，絶対パスが指定されています。
対処
FTP_SUB_DIRの値を修正し，チェックツールを再実行してください。

KAVX2534-E
初期設定コマンドにより割り当てたVDI_METAFILE_DIRの値は拡張コマンドが使用する一時ディレクトリと同じです。
ディレクトリ名 =＜ディレクトリ名＞
初期設定コマンド = ＜初期設定コマンド名＞
要因
VDI_METAFILE_DIRの値と拡張コマンドが自動生成したDB_DATA_FILE_DIRの値が等しい場合に出力されるメッセージです。
対処
VDI_METAFILE_DIRの値を修正し，チェックツールを再実行してください。

KAVX2535-I
退避元のファイルが存在しなかったため，ファイルの退避は行なわれませんでした。
退避元ファイル名 = ＜退避元ファイル名＞
要因
退避元のファイルがなかったため，ファイルの退避は実行されませんでした。
対処
-

KAVX2536-I
展開元のファイルが存在しなかったため，ファイルの展開は行なわれませんでした。
展開元ファイル名 = ＜展開元ファイル名＞
要因
展開元のファイルがなかったため，ファイルの展開は実行されませんでした。
対処
-

KAVX2544-E
指定されたExchangeサーバが見つかりません。
Exchangeサーバ名 = ＜Exchangeサーバ名＞
要因
-
対処
チェックツールEX_DRM_EXG_DEF_CHECKを実行してこのメッセージが表示された場合は，定義ファイルの項目（DB_SERVER_NAME）で指定したExchangeサーバ名を確認してください。また，定義ファイルに指定したExchangeサーバが実際に存在することを確認してください。
拡張コマンドEX_DRM_EXG_BACKUPを実行してこのメッセージが表示された場合は，-hostnameオプションで指定したExchangeサーバが実際に存在することを確認してください。

KAVX2545-E
定義ファイルで指定されたストレージグループが見つかりません。
Exchangeサーバ名 = ＜Exchangeサーバ名＞
TARGET_NAME = ＜ストレージグループ名＞
要因
-
対処
定義ファイルの項目（TARGET_NAME）で指定したストレージグループ名を確認してください。また，定義ファイルで指定したストレージグループが実際に存在することを確認してください。

KAVX2546-E
定義ファイルで指定された文字列は有効なストレージグループ名ではありません。
TARGET_NAME = ＜文字列＞
要因
-
対処
定義ファイルの項目（TARGET_NAME）で指定したストレージグループ名を確認してください。また，定義ファイルで指定したストレージグループが実際に存在することを確認してください。

KAVX2547-E
Exchange Serverが該当するマシンにインストールされていません。
要因
Exchange Serverが該当するマシンにインストールされていません。
対処
Exchange Serverを該当するマシンにインストールしてください。

KAVX2548-E
定義ファイルに設定されている値が不正です。
項目名 = ＜項目名＞
現在の値 = ＜現在の値＞
設定する値 = ＜設定する値＞
要因
定義ファイルの中で指定された項目の値が不正です。
対処
表示されるメッセージに従って定義ファイルを確認し，修正してからチェックツールを再度実行してください。

KAVX2800-E
定義ファイルで指定されたストレージグループは，回復用ストレージグループです。
Exchangeサーバ名 = ＜Exchangeサーバ名＞
TARGET_NAME = ＜ストレージグループ名＞
要因
定義ファイルのTARGET_NAMEに回復用ストレージグループが指定されています。
対処
定義ファイルのTARGET_NAMEに指定されているストレージグループ名から回復用ストレージグループ名を削除してください。

KAVX5000-E
VSSによるバックアップは，このOSでは使用できません。
（GUIの場合）
要因
VSS機能が使用出来ないOSで，VSS機能を利用するレプリカ作成はできません。
対処
OSのバージョンをサポートするものに変更するか，VSS以外の方法でバックアップを試みてください。
（CLIの場合）
要因
VSS機能が使用できないOSで，VSS機能を利用するコマンドを実行した場合に，出力されるメッセージです。
対処
使用したコマンドまたはオプションは，エラーが発生したOSでは使用できません。

KAVX5001-E
VSSによるバックアップは，クラスタ構成では使用できません。
（GUIの場合）
要因
VSSによるレプリカ作成は，クラスタ構成では使用できません。
対処
構成を見直して再実行してください。
（CLIの場合）
要因
VSS機能を利用するコマンドをクラスタ環境で実行した場合に，出力されるメッセージです。
対処
使用したコマンドまたはオプションは，クラスタ環境では使用できません。

KAVX5002-E
システム環境変数VSHTCHOMRCF_MUNが設定されていないか，不正な値が設定されています。
VSSに関するセットアップが正常に行われているか確認してください。
（GUIの場合）
要因
VSSを使用するための設定が不正です。
対処
設定内容を確認し，Application Agentの設定ダイアログから再度設定を実行してください。
（CLIの場合）
要因
VSSバックアップで使用するバックアップ世代が不正な場合に出力されるメッセージです。
次の要因が考えられます。

システム環境変数VSHTCHOMRCF_MUNが設定されていない。

システム環境変数VSHTCHOMRCF_MUNの設定後に，再起動が行われていない。

システム環境変数VSHTCHOMRCF_MUNに設定されたMU#に誤りがある。

対処
システム環境変数VSHTCHOMRCF_MUNの設定，またはRAID Managerの設定を確認してください。

KAVX5003-E
RM Shadow Copy Providerが使用できませんでした。
VSSに関するセットアップが正常に行われているか確認してください。
（GUIの場合）
要因
VSSのハードウェアプロバイダ(RM Shadow Copy Provider)が動作しなかった場合に出力されるメッセージです。
次の要因が考えられます。

RM Shadow Copy Providerがインストールされていない。

VSSを使用するためのシステム環境変数が正しく設定されていない，または設定後にシステムの再起動が行われていない。

対処
マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のVSSを使用するための設定の説明を参照して，VSSバックアップの環境設定が正しく行われているかを，確認してください。
また，データベースサーバ上のアプリケーションイベントログに，エラー内容を示すイベントログ（ソースがRMVSSPRVのログ）が出力されている場合があります。 このイベントログの内容についてはRAID Managerのマニュアルを参照してください。
（CLIの場合）
要因
VSSのハードウェアプロバイダ(RM Shadow Copy Provider)が動作しなかった場合に出力されるメッセージです。
次の要因が考えられます。

RM Shadow Copy Providerがインストールされていない。

システム環境変数VSHTCHORCMINST_LOCALが正しく設定されていない，または設定後に再起動が行われていない。

対処
VSSバックアップの環境設定が正しく行われているかを，確認してください。また，データベースサーバ上のアプリケーションイベントログに，エラー内容を示すイベントログ（ソースがRMVSSPRVのログ）が出力されている場合があります。このイベントログの内容についてはRAID Managerのマニュアルを参照してください。

KAVX5004-E
Writerでタイムアウトが発生しました。
Writer名 = ＜Writer名＞
（GUIの場合）
要因
タイムアウトが発生しました。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
Writerで静止化タイムアウトが発生したため，バックアップの取得に失敗した場合に出力されるメッセージです。
次の要因が考えられます。

ストレージグループに使用しているドライブ数が多く，ペア分割に時間が掛かる。

システム負荷が非常に高いため，ペア分割に時間が掛かる。

対処
-

KAVX5005-E
VSS定義ファイルが存在しません。
（GUIの場合）
要因
VSS定義ファイルがありません。
対処
"＜Replication Manager Application Agentのインストール先＞¥conf¥vsscom.conf"が存在するか確認してください。存在しない場合は，"＜Replication Manager Application Agent のインストール先＞¥conf¥vsscom.conf.model"を"＜Replication Manager Application Agent のインストール先＞¥conf¥vsscom.conf"にコピーしてVSS定義ファイルを作成してください。
（CLIの場合）
要因
VSS定義ファイルが存在しません。
対処

-vfオプションを指定した場合

＜Replication Manager Application Agentのインストール先＞¥DRM¥conf¥vss¥VSS定義ファイル名ディレクトリが存在するかどうかを確認してください。存在しない場合は，＜Replication Manager Application Agentのインストール先＞¥DRM¥conf¥vsscom.conf.modelを＜Replication Manager Application Agentのインストール先＞¥DRM¥conf¥vss¥VSS定義ファイル名ディレクトリにコピーして，VSS定義ファイルを作成してください。

-vfオプションを指定しなかった場合

＜Replication Manager Application Agentのインストール先＞¥DRM¥conf¥vsscom.confファイルが存在するかどうかを確認してください。存在しない場合は，＜Replication Manager Application Agentのインストール先＞¥DRM¥conf¥vsscom.conf.modelファイルを＜Replication Manager Application Agentのインストール先＞¥DRM¥conf¥vsscom.confにコピーして，VSS定義ファイルを作成してください。

KAVX5006-E
VSS定義ファイルのオープンに失敗しました。
（GUIの場合）
要因
VSS定義ファイルが存在するがアクセスできません。
対処
"＜Replication Manager Application Agent のインストール先＞¥conf¥vsscom.conf"のアクセス権限を確認してください。
（CLIの場合）
要因
VSS定義ファイルのオープンに失敗しました。
対処

-vfオプションを指定した場合

＜Replication Manager Application Agentのインストール先＞¥DRM¥conf¥vss¥＜VSS定義ファイル名＞のアクセス権限を確認してください。

-vfオプションを指定しなかった場合

＜Replication Manager Application Agentのインストール先＞¥DRM¥conf¥vsscom.confのアクセス権限を確認してください。

KAVX5007-E
VSS定義ファイルに必要なパラメーターの設定が不正です。
パラメーター名 = ＜パラメーター名＞
（GUIの場合）
要因
VSS定義ファイルに必要なパラメーター設定がされていません，または1行のパラメーター値が256バイト以上です。
対処
VSS定義ファイルに必要なパラメーターの設定を見直してください
（CLIの場合）
要因
VSS定義ファイルに不正なパラメーターが設定されています。
対処
VSS定義ファイルのパラメーター設定内容を確認してください。

KAVX5008-E
VSS定義ファイルに必要なパラメーターの設定が不正です。
パラメーター名 = ＜パラメーター名＞
パラメーター値 = ＜パラメーター値＞
（GUIの場合）
要因
VSS定義ファイルのパラメーター値が不正です。
対処
正しいパラメーター値を設定してください。
（CLIの場合）
要因
VSS定義ファイルに不正なパラメーターが設定されています。
対処
VSS定義ファイルのパラメーター設定内容を確認してください。

KAVX5012-E
システム環境変数VSHTCHORCMINST_REMOTEが設定されていないか，不正な値が設定されています。
VSSに関するセットアップが正常に行われているか確認してください。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentの環境が不正です。
対処
バックアップサーバ側のApplication Agentの設定ダイアログを起動し，使用する副側インスタンスを設定しなおしてください。
（CLIの場合）
要因
システム環境変数VSHTCHORCMINST_REMOTEが正しく設定されていません。
対処
システム環境変数VSHTCHORCMINST_REMOTEが適切に設定されているか確認してください。

KAVX5013-E
ポート番号はすでに使用されています。
ポート番号 = ＜ポート番号＞
（GUIの場合）
要因
ポート番号がすでに使用されています。
対処
セットアップ手順に従い，使用していないポート番号をservicesに登録してください。
（CLIの場合）
要因
ポート番号がすでに使用されています。
対処
マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のVSSを使用するための設定の説明を参照してポート番号を変更してください。

KAVX5023-E
バックアップサーバ上でエラーが発生しました。
要因 = ＜詳細メッセージ＞
（GUIの場合）
要因
バックアップサーバ上でエラーが発生しました。
対処
要因に対する対処をしてください。
（CLIの場合）
要因
バックアップサーバ上で処理が続行できないエラーが発生しました。
対処
エラーの要因および対処方法については，「2.1 DRM-10000～DRM-19999」を参照してください。

KAVX5024-E
Protection Managerサービスでメモリー不足が発生しました。
ホスト名 = ＜ホスト名＞
（GUIの場合）
要因
Application Agentサービスでメモリー不足が発生しました。
対処
接続先のホストのメモリーを追加してください。または，仮想メモリーの設定を見直してください。
（CLIの場合）
要因
接続先のホスト上でメモリー不足が発生しました。
対処
メモリーを増設するか，仮想メモリーの設定を見直してください。

KAVX5025-W
バックアップメタデータファイルの削除に失敗しました。
要因
正ボリューム上のバックアップメタデータファイルの削除に失敗しました。
対処
バックアップメタデータファイルが格納されているフォルダまたはファイルの権限を確認してください。

KAVX5026-E
バックアップサーバでバックアップメタデータファイルがすでに存在します。
（GUIの場合）
要因
バックアップサーバでファイルがすでに存在します。
対処
再度バックアップを実行してください。
（CLIの場合）
要因
すでにバックアップメタデータが存在します。
対処
正ボリューム上のバックアップメタデータフォルダを削除して，再度バックアップを実行してください。

KAVX5027-E
バックアップサーバでバックアップメタデータファイルの読み込みができませんでした。
（GUIの場合）
要因
バックアップサーバでファイルの読み込みができませんでした。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップメタデータファイルの読み出しに失敗しました。
対処
副ボリューム上のバックアップメタデータが存在するか確認してください。

KAVX5028-E
バックアップサーバでバックアップメタデータファイルの書き込みができませんでした。
（GUIの場合）
要因
バックアップサーバでファイルの書き込みができませんでした。
対処
再度バックアップを実行してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップメタデータファイルの書き込みに失敗しました。
対処
正ボリュームが書き込み可能であるかどうか確認してください。

KAVX5029-E
バックアップサーバで対象のドライブのマウントに失敗しました。
（GUIの場合）
要因
バックアップサーバで対象のドライブのマウントに失敗しました。
対処
バックアップサーバにマウントポイントディレクトリが正しく指定されているか確認してください。
マウントポイントディレクトリの指定が正しい場合は，OSのシステムログを参照し，エラーが発生していないか確認してください。
（CLIの場合）
要因
-
対処
副ボリュームがすでにマウントされていないかどうか確認してください。また，バックアップ時に，バックアップ対象のボリューム上のディレクトリに別のボリュームをマウントされていた場合，マウントに失敗する場合があります。

KAVX5030-E
バックアップサーバで対象のドライブがすでにマウントされています。
（GUIの場合）
要因
バックアップサーバで対象のドライブがすでにマウントされています。
対処
対象のドライブは，すでにほかのボリュームがマウントされています。
対象のドライブをアンマウントしてから，再度実行してください。
（CLIの場合）
要因
リストア対象の副ボリュームがすでにマウントされています。
対処
drmexgcatコマンドの-backup_idオプションでコピーグループを表示し，リストア対象のコピーグループをdrmumountコマンドの-copy_groupオプションでアンマウントしてください。回復しない場合はリストア対象のコピーグループをdrmmountコマンドの-copy_groupオプションでマウントし，再度drmumountコマンドの-copy_groupオプションでアンマウントしてください。

KAVX5031-E
バックアップサーバで対象のドライブのアンマウントに失敗しました。
（GUIの場合）
要因
バックアップサーバで対象のドライブのアンマウントに失敗にしました。
対処
バックアップサーバで以下のことを確認してください。

アンマウント対象のドライブが，ほかのプロセスで使用されていないか。

カレントディレクトリがアンマウント対象ドライブになっていないか。

マウントポイントディレクトリの指定が正しい場合は，システムログを参照し，OSに異常がないかを確認してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップサーバで副ボリュームのマウントに失敗しました。
対処
バックアップサーバでdrmumountコマンドを使用してアンマウントしてから，再度実行してください。drmumountコマンドでアンマウントできない場合は，一度drmmountコマンドでマウントしてからアンマウントを行ってください。

KAVX5032-E
バックアップサーバでマウント情報の取得に失敗しました。
（GUIの場合）
要因
バックアップサーバでマウント情報の取得に失敗しました。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップサーバでマウント情報の取得に失敗しました。
対処
バックアップサーバでリストア対象の副ボリュームをdrmmountコマンドで一度マウントしてから，drmumountコマンドでアンマウントしてください。この操作で回復できない場合は，バックアップサーバのReplication Manager Application Agentの環境に問題が発生していないかどうか確認してください。
Replication Manager Application Agentの動作環境に問題がない場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して，資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。

KAVX5033-E
バックアップサーバでVSSスナップショットのインポートに失敗しました。
VSSに関するセットアップが正常に行われているか確認してください。
（GUIの場合）
要因
バックアップサーバでVSSスナップショットのインポートに失敗した場合に出力されるメッセージです。
次の要因が考えられます。

バックアップサーバにRM Shadow Copy Providerがインストールされていない。

VSSを使用するためのシステム環境変数が正しく設定されていない，または設定後にシステムの再起動が行われていない。

バックアップサーバで設定してはいけないシステム環境変数（HORCMINST，HORCC_MRCF，HORCMPERM）が設定されている。

ペアの作成時に-m noreadオプションが指定されていない。

対処
マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のVSSを使用するための設定の説明を参照して，VSSバックアップの環境設定が正しく行われているかを，確認してください。
また，バックアップサーバ上のアプリケーションイベントログに，エラー内容を示すイベントログ（ソースがRMVSSPRVのログ）が出力されているときがあります。このイベントログの内容についてはRAID Managerのマニュアルを参照してください。
また，コマンド実行時に使用できないツールが動作している場合があります。詳細は，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のコマンド実行時に使用できないツールを参照してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップサーバでVSSスナップショットのインポートに失敗した場合に出力されるメッセージです。
次の要因が考えられます。

バックアップサーバにRM Shadow Copy Providerがインストールされていない。

システム環境変数VSHTCHORCMINST_REMOTEが正しく設定されていない，または設定後に再起動が行われていない。

バックアップサーバで設定してはいけないシステム環境変数（HORCMINST，HORCC_MRCF，HORCMPERM）が設定されている。

ペアの作成時に-m noreadオプションが指定されていない。

対処
データベースサーバ上のアプリケーションイベントログに，エラー内容を示すイベントログ（ソースがRMVSSPRVのログ）が出力されているときがあります。このイベントログの内容についてはRAID Managerのマニュアルを参照してください。
また，コマンド実行時に使用できないツールが動作している場合があります。詳細は，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のコマンド実行時に使用できないツールを参照してください。

KAVX5034-E
VSSで使用するシステム環境変数VSHTCRMENVFもしくはVSHTCHOMRCF_MUNが設定されていません。
VSSに関するセットアップが正常に行われているか確認してください。
（GUIの場合）
要因
VSSを使用するための設定が不正です。
対処
システム環境変数VSHTCRMENVFに以下の情報を設定してください。

＜Replication Manager Application Agentのインストール先＞¥conf¥vssprv.conf

（CLIの場合）
要因
システム環境変数VSHTCRMENVFまたはVSHTCHOMRCF_MUNのどちらも設定されていない場合に出力されるメッセージです。
対処
VSSの世代管理機能，-rcオプションまたは-cascadeオプションを使用する場合は，システム環境変数のVSHTCRMENVFを設定してください。使用しない場合はVSHTCHOMRCF_MUNを設定してください。設定方法については，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」の，VSSを使用するための設定を参照してください。

KAVX5035-E
-rcまたは-cascadeオプションを使用する場合，システム環境変数VSHTCRMENVFの設定が必要です。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentの環境が不正です。
対処
Application Agentの設定を再度見直してください。また，環境変数であるVSHTCRMENVFの設定を見直してください。
（CLIの場合）
要因
-rcまたは-cascadeオプションが指定されていて，かつシステム環境変数VSHTCRMENVFが設定されていない場合に出力されるメッセージです。
対処
マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のVSSを使用するための設定を参照して，システム環境変数VSHTCRMENVFを正しく設定してください。

KAVX5036-E
VSSインポートサーバのバージョンが不正です。
（GUIの場合）
要因
VSSインポートサーバのバージョンが古いです。
対処
バックアップサーバにインストールされているReplication Manager Application Agentのバージョンを確認してください。
（CLIの場合）
要因
VSSインポートサーバのバージョンが古い場合に表示されるメッセージです。
対処
バックアップサーバにインストールされているReplication Manager Application Agentのバージョンを確認してください。

KAVX5037-E
バックアップメタデータファイルに不整合があります。
（GUIの場合）
要因
バックアップサーバが使用しているファイルが，何らかの理由により破壊されたりしたため，バックアップサーバが使用しているファイルに不整合があります。
対処
バックアップサーバが使用しているファイルが不整合であるため，バックアップデータをリストアできません。
（CLIの場合）
要因
バックアップメタデータファイルが，何かの理由によって破壊されたりしたため，バックアップメタデータファイルに不整合があります。
対処
バックアップメタデータファイルが不整合であるため，バックアップデータをリストアできません。

KAVX5038-E
バックアップサーバのOSでは，VSSによるバックアップはできません。
（GUIの場合）
要因
バックアップサーバのOSが，VSSによるレプリカ作成をサポートしていません。
対処
OSのバージョンをサポートされているものに変更してください。
（CLIの場合）
要因
-
対処
指定されたバックアップサーバのOSではVSSを使用できません。

KAVX5039-E
バックアップサーバでシステム環境変数VSHTCHORCMINST_REMOTEが設定されていないか，不正な値が設定されています。
VSSに関するセットアップが正常に行われているか確認してください。
（GUIの場合）
要因
VSSを使用するための設定が不正です。
対処
バックアップサーバ側のApplication Agentの設定ダイアログを起動し，使用する副側インスタンスを設定しなおしてください。
（CLIの場合）
要因
バックアップサーバに，システム環境変数VSHTCHORCMINST_REMOTEが設定されていません。
対処
バックアップサーバで，システム環境変数VSHTCHORCMINST_REMOTEを設定してください。

KAVX5040-I
Writerでタイムアウトが発生しました。
VSSバックアップ処理をリトライします。
リトライ回数 = ＜リトライ回数＞
現在のリトライ回数 = ＜現在のリトライ回数＞
待機時間 = ＜待機時間＞
要因
Writerで静止化タイムアウトが発生したため，VSSバックアップ処理をリトライします。
対処
-

KAVX5100-E
指定されたコピーパラメーター定義ファイルが存在しません。
ファイル名 = ＜ファイルパス＞
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルがありません。
対処
設定を見直したあと，再度実行してください。
それでも発生する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
-pfオプションで指定したコピーパラメーター定義ファイルが存在しません。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX5101-I
コピーパラメーターの値として次の定義を有効値とします。
＜パラメーター名＞=＜値＞ [＜パラメーター取得元ファイル＞]
要因
-pfオプションで指定したコピーパラメーター定義ファイルとRAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）を読み込んだ場合に，有効となった定義が決定したときに出力されるメッセージです。
対処
-

KAVX5102-E
RAID管理ソフトウェアと連携するための定義ファイル（DEFAULT.dat）に必須のパラメーターが定義されていません。
パラメーター名 = ＜パラメーター名＞
（GUIの場合）
要因
RAID管理ソフトウェアとの連携に必要なファイルの読み込みを行った結果，定義が必須のパラメーターが記述されていません。
対処
セットアップの設定内容が正しいことを確認したあと，再度実行してください。
（CLIの場合）
要因
RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）を読み込んだ結果，定義が必要なパラメーターが記述されていませんでした。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX5103-E
バックアップ処理対象となったコピーグループのペア識別子が一致しません。
コピーグループ名[MU#] = ＜コピーグループ名＞[＜MU番号＞], ＜コピーグループ名＞[＜MU番号＞]
（GUIの場合）
要因
RAID Manager用連携定義ファイル(DEFAULT.dat)ファイルにCONFIRM_GENERATION_IDENTIAL=ENABLEパラメーターを記述した状態でバックアップコマンドを実行し，コピーグループ自動選択の結果，ペア識別子が一致していません。なお，このエラーは，VSSを使用している場合でも発生する可能性があります。
対処
次のどれかの方法で解決してください。

コピーグループをロックするなどして同じペア識別子が選択されるようにしてください。

RAID Manager用連携定義ファイル(DEFAULT.dat)にCONFIRM_GENERATION_IDENTIAL=DISABLEパラメーターを定義し，再実行してください(ローカルコピーのであり，なおかつVSSを使用していない場合のみ有効)。

（CLIの場合）
要因
RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）のCONFIRM_GENERATION_IDENTICALパラメーターにENABLEを指定した状態でバックアップコマンドを実行し，コピーグループを自動選択したときに，ペア識別子（MU#）が一致しませんでした。なお，このエラーは，VSSを使用している場合でも発生する可能性があります。
対処
次のどちらかの方法で解決してください。

コピーグループをロックするなどして同じペア識別子が選択されるようにしてください。

RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）のCONFIRM_GENERATION_IDENTICALパラメーターにDISABLEを指定し，再度実行してください（ローカルサイトでのバックアップの場合で，VSSを使用していないときだけ有効です）。

KAVX5104-W
バックアップ処理対象となったコピーグループのペア識別子が一致しません。リストア時に失敗する可能性があります。
コピーグループ名[MU#] = ＜コピーグループ名＞[＜MU番号＞], ＜コピーグループ名＞[＜MU番号＞]
要因
RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）のCONFIRM_GENERATION_IDENTICALパラメーターにDISABLEを指定した状態，またはCONFIRM_GENERATION_IDENTICALパラメーターを記述していない状態でバックアップコマンドを実行し，コピーグループを自動選択したときに，ペア識別子（MU#）が一致しませんでした。
対処
リストア時には同じ正ボリュームを持つすべてのコピーグループに対してペア分割処理を行ってください。

KAVX5105-W
ボリュームのリストアは完了しましたが，正ボリュームと副ボリュームの逆転に失敗しました。
要因
リモートコピーのコピーグループを対象にしたリストア処理で，正ボリュームと副ボリュームが反転した状態でコマンドが終了した場合に出力されるメッセージです。
対処
正ボリュームと副ボリュームの反転によるペア再同期を利用して副ボリュームからリストアする手順については，「11.2.1 KAVX5105-Wの対処」を参照してください。

KAVX5106-E
処理対象のコピーグループの状態が不正です。
（GUIの場合）
要因
処理対象のコピーグループの状態が不正です。
対処
処理対象のコピーグループ情報更新を行って最新のコピーグループの状態を取得してください。
状況が改善しない場合はコピーグループの状態を変更する操作を行い，コピーグループの状態を正常にしてください。
（CLIの場合）
要因
処理対象のコピーグループの状態が不正の場合に出力されるメッセージです。
対処
状態が不正だったコピーグループの内容を確認してから，コピーグループを正常な状態に変更してください。

KAVX5107-E
処理対象に関連したコピーグループの状態が不正です。
（GUIの場合）
要因
処理対象に関連したコピーグループの状態が不正です。
対処
処理に関連するコピーグループ情報更新を行って最新のコピーグループの状態を取得してください。
状況が改善しない場合はコピーグループの状態を変更する操作を行い，コピーグループの状態を正常にしてください。
（CLIの場合）
要因
処理対象外のコピーグループの状態が不正の場合に出力されるメッセージです。
対処
状態が不正だったコピーグループの内容を確認してから，コピーグループを正常な状態に変更してください。

KAVX5108-I
コピーグループの再同期を実行します。
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
要因
コピーグループを再同期する場合に出力されるメッセージです。
対処
-

KAVX5109-I
コピーグループのペア分割を実行します。
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
要因
コピーグループをペア分割する場合に出力されるメッセージです。
対処
-

KAVX5110-I
マウントを実行します。
マウントポイント名 = ＜マウントポイント名＞
要因
マウントを行った場合に表示されるメッセージです。
対処
-

KAVX5111-I
アンマウントを実行します。
マウントポイント名 = ＜マウントポイント名＞
要因
アンマウントを行った場合に表示されるメッセージです。
対処
-

KAVX5112-I
クラスタリソースをオンラインにします。
クラスタリソース名 = ＜クラスタリソース名＞
要因
クラスタリソースをオンラインにする場合に表示されるメッセージです。
対処
-

KAVX5113-I
クラスタリソースをオフラインにします。
クラスタリソース名 = ＜クラスタリソース名＞
要因
クラスタリソースをオフラインにする場合に表示されるメッセージです。
対処
-

KAVX5114-I
ディスクグループをデポートします。
ディスクグループ名 = ＜ディスクグループ名＞
要因
ディスクグループをデポートするときに表示されるメッセージです。
対処
-

KAVX5115-I
ディスクグループをインポートします。
ディスクグループ名 = ＜ディスクグループ名＞
要因
ディスクグループをインポートするときに表示されるメッセージです。
対処
-

KAVX5116-E
副ボリュームの論理ボリューム構成が正しくありません。
（GUIの場合）
要因
副ボリュームから取得した実際の論理ボリューム構成がレプリカ履歴またはコピーグループマウント定義の論理ボリューム構成と一致していません。

正ボリュームの論理ボリューム構成を変更したが，構成変更前のバックアップカタログを指定した。

ダイナミックディスクをコピーグループ指定でマウントしようとしたが，コピーグループマウント定義が作成されていない。

対処

指定したレプリカ履歴が現在の正ボリュームの論理ボリューム構成をレプリカした際に作成されたものか確認してください。
現在の正ボリュームの構成に対するレプリカ履歴を指定してください。
正ボリュームの論理ボリューム構成を変更した場合は，副ボリュームをマウントするための設定を再度行ってください。

ダイナミックディスク構成のコピーグループを指定した場合，コピーグループマウント定義ファイルが作成されているか確認してください。あらかじめコピーグループマウント定義ファイルの作成が必要です。副ボリュームをマウントするための設定を確認してください。

上記以外の場合，副ボリュームをマウントするための設定を再度行ってください。

（CLIの場合）
要因
副ボリュームから取得した実際の論理ボリューム構成がバックアップカタログまたはコピーグループマウント定義の論理ボリューム構成と一致しない場合に表示されるメッセージです。
次の要因が考えられます。

正ボリュームの論理ボリューム構成を変更したが，構成変更前のバックアップカタログを指定した。

ダイナミックディスクをコピーグループ指定でマウントしようとしたが，コピーグループマウント定義が作成されていない。

対処
次の対処をしてください。

バックアップIDで指定したバックアップカタログが現在の正ボリュームの論理ボリューム構成をバックアップした際に作成されたものか確認してください。

現在の正ボリュームの構成に対するバックアップ情報のバックアップIDを指定してください。

正ボリュームの論理ボリューム構成を変更した場合は，副ボリュームをマウントするための設定を再度行ってください。

ダイナミックディスク構成のコピーグループを指定した場合，コピーグループマウント定義ファイルが作成されているか確認してください。あらかじめコピーグループマウント定義ファイルの作成が必要です。副ボリュームをマウントするための設定を確認してください。

上記以外の場合，副ボリュームをマウントするための設定を再度行ってください。

KAVX5118-E
ペアステータスが ＜ペアステータス＞ であることを確認してください。
（GUIの場合）
要因
コピーグループのペアステータスが期待していたものと異なります。
対処
このメッセージ以降に出力されたKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。
（CLIの場合）
要因
コピーグループのペア状態が期待していたものと異なる場合に表示されるメッセージです。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX5119-E
ペアステータス確認のリトライがタイムアウトしました。
待機ペアステータス = ＜ペアステータス＞
＜リトライ回数パラメーター名＞ = ＜リトライ回数パラメーター値＞(回)
＜リトライ待ち時間パラメーター名＞ = ＜リトライ待ち時間パラメーター値＞(10ミリ秒)
（GUIの場合）
要因
ペアステータスの変移を，1回のリトライでリトライ待ち時間パラメーターで設定された値の時間だけ待ち，リトライ回数パラメーターで設定された値の回数だけ確認を行ったが，期待したペアステータスを取得できません。
対処
このメッセージ以降に出力されたKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。
（CLIの場合）
要因
ペア状態の確認を行いましたが，設定した時間内に期待したペア状態を取得できなかった場合に表示されるメッセージです。
ペア状態は，リトライ待ち時間パラメーター値で設定された時間間隔ごとに，リトライ回数パラメーター値で設定された回数だけ確認されます。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX5120-E
コピーグループに対する処理でエラーが発生しました。
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
（GUIの場合）
要因
対象のコピーグループでエラーが発生しています。
対処
このメッセージ以降に出力されたKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。
（CLIの場合）
要因
対象のコピーグループでエラーが発生した場合に表示されるメッセージです。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX5121-E
バックアップカタログと現在の構成を比較する処理でエラーが発生しました。
要因 = ＜要因＞
（GUIの場合）
要因
リストア時のドライブ構成とレプリカ時のドライブ構成とで異なり，リストアできません。
対処
リストア時のドライブ構成とレプリカ時のドライブ構成が異なるため，リストアできません。レプリカを取得し直してください。
（CLIの場合）
要因
リストア実行時のドライブ構成とバックアップ実行時のドライブ構成が異なっているため，リストアできない場合に表示されるメッセージです。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX5122-E
論理ボリュームに対する処理でエラーが発生しました。
マウントポイント名 = ＜マウントポイント名＞
ボリューム名 = ＜ボリューム名＞
（GUIの場合）
要因
マウントポイントをマウント又はアンマウントできません。
対処
このメッセージ以降に出力されたKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。
（CLIの場合）
要因
マウントポイントをマウントまたはアンマウントできなかった場合に表示されるメッセージです。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX5123-E
マウントポイント名の取得に失敗しました。
ボリューム名 = ＜ボリューム名＞
（GUIの場合）
要因
マウントポイントの取得に失敗し，アンマウントに失敗しました。
対処
このメッセージ以降に出力されたKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。
（CLIの場合）
要因
マウントポイントの取得に失敗し，アンマウントに失敗した場合に表示されるメッセージです。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX5124-E
コピーグループを選択する処理でエラーが発生しました。
物理ドライブ名 = ＜物理ドライブ名＞
要因 = ＜要因＞
（GUIの場合）
要因
レプリカ作成時に選択したコピーグループの世代識別名の値または世代がありません。
対処
このメッセージ以降に出力されたKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップ実行時，コピーグループの世代識別名の選択を行う場合に，ユーザーの指定した世代または使用できる世代が存在しないときに表示されるメッセージです。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX5125-E
リストアに必要なファイルが指定されていません。
ファイル名 = ＜ファイル名＞
ディスクグループ名 = ＜ディスクグループ名＞
（GUIの場合）
要因
レプリカのリストア時にディスクグループ内のすべてのファイルが指定されていません。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0051-EまたはKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。
（CLIの場合）
要因
リストア実行時，ディスクグループ内のすべてのファイルが指定されていない場合に表示されるメッセージです。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0051-EまたはKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX5126-E
論理ボリュームに対する処理でエラーが発生しました。
マウントポイント名 = ＜マウントポイント名＞
要因 = ＜要因＞
（GUIの場合）
要因
対象の論理ボリュームに対する処理でエラーが発生しています。
対処
このメッセージ以降に出力されたKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。
（CLIの場合）
要因
対象の論理ボリュームに対する処理でエラーが発生した場合に表示されるメッセージです。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX5127-E
RAID Managerに関連する処理でエラーが発生しました。
インスタンス番号 = ＜インスタンス番号＞
（GUIの場合）
要因
インスタンスの起動・停止に関してエラーが発生しています。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。
（CLIの場合）
要因
RAID Managerのインスタンスの起動・停止に関してエラーが発生した場合に表示されるメッセージです。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX5128-E
バックアップカタログと現在の構成を比較する処理でエラーが発生しました。
バックアップカタログ情報
ディスクグループ名 = ＜ディスクグループ名＞
物理ドライブ名 = ＜物理ドライブ名＞
LDEV番号 = ＜LDEV番号＞
SERIAL番号 = ＜SERIAL番号＞
パーティションスタイル = ＜パーティションスタイル＞
（GUIの場合）
要因
リストア時のドライブ構成とレプリカ時のドライブ構成が異なり，リストアできません。
対処
リストア時のドライブ構成とレプリカ時のドライブ構成が異なるため，リストアできません。レプリカを取得し直してください。
（CLIの場合）
要因
リストア実行時のドライブ構成とバックアップ実行時のドライブ構成が異なっているため，リストアできない場合に表示されるメッセージです。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX5129-E
バックアップカタログと現在の構成を比較する処理でエラーが発生しました。
バックアップカタログ情報
ディスクグループ名 = ＜ディスクグループ名＞
（GUIの場合）
要因
ドライブ構成がレプリカ時のドライブ構成から変更されているため，リストアできません。
対処
レプリカを取得し直してください。
（CLIの場合）
要因
リストア実行時のドライブ構成とバックアップ実行時のドライブ構成が異なっているため，リストアできない場合に表示されるメッセージです。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX5130-E
論理ボリュームに対する処理でエラーが発生しました。
ディスクグループ名 = ＜ディスクグループ名＞
物理ドライブ名 = ＜物理ドライブ名＞
（GUIの場合）
要因
物理ドライブ上の論理ボリュームを特定できません。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。
（CLIの場合）
要因
物理ドライブ上の論理ボリュームを特定できない場合に表示されるメッセージです。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX5131-E
ディスクグループに対する処理でエラーが発生しました。
ディスクグループ名 = ＜ディスクグループ名＞
（GUIの場合）
要因
エラーの発生したディスクグループ名を取得できました。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。
（CLIの場合）
要因
エラーの発生したディスクグループ名を取得できた場合に表示されるメッセージです。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX5132-E
マウントポイントに対する処理でエラーが発生しました。
マウントポイント名 = ＜マウントポイント名＞
（GUIの場合）
要因
エラーの発生したマウントポイント名を取得できました。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。
（CLIの場合）
要因
エラーの発生したマウントポイント名を取得できた場合に表示されるメッセージです。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX5133-E
物理ドライブに対する処理でエラーが発生しました。
物理ドライブ名 = ＜物理ドライブ名＞
（GUIの場合）
要因
エラーの発生した物理ドライブ名を取得できました。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。
（CLIの場合）
要因
エラーの発生した物理ドライブ名を取得しました。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX5134-E
ディスクリソースに対する処理でエラーが発生しました。
ディスクリソース名 = ＜ディスクリソース名＞
（GUIの場合）
要因
エラーの発生したディスクリソース名を取得できました。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。
（CLIの場合）
要因
エラーの発生したディスクリソース名を取得しました。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX5135-I
＜ディスクリソース名＞に拡張メンテナンスモードを設定しました。
要因
ディスクリソースを拡張メンテナンスモードに設定しました。
対処
-

KAVX5136-I
＜ディスクリソース名＞の拡張メンテナンスモードを解除しました。
要因
ディスクリソースの拡張メンテナンスモードを解除しました。
対処
-

KAVX5137-E
ディスクSignatureが変更されたため物理ディスクリソースをオンラインにできません。
クラスタリソース名 = ＜クラスタリソース名＞
物理ドライブ名 = ＜物理ドライブ名＞
ディスクSignature = ＜ディスクSignature(変更前)＞-> ＜ディスクSignature(変更後)＞
（GUIの場合）
要因
副ボリュームのディスクSignatureが変更され，その副ボリュームが正ボリュームにリストアされています。ボリュームのディスクSignatureが変更されたボリュームを含む物理ディスクリソースは，オフラインからオンラインに切り替えられません。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。
ディスクSignatureの変更によって正ボリュームへのリストアコマンドが中断された場合の対処については，「11.2.2 KAVX5137-EまたはKAVX0006-E/DRM-10041の対処」を参照してください。
（CLIの場合）
要因
副ボリュームのディスクSignatureが変更されているため，正ボリュームへのリストアコマンドが中断されました。
対処
ディスクSignatureの変更によって正ボリュームへのリストアコマンドが中断された場合の対処については，「11.2.2 KAVX5137-EまたはKAVX0006-E/DRM-10041の対処」を参照してください。

KAVX5138-E
ディスクSignatureの取得に失敗しました。
物理ドライブ名 = ＜物理ドライブ名＞
（GUIの場合）
要因
ディスクSignatureの取得に失敗した場合に表示されます。
対処
システムログを参照し，対象の物理ドライブに関して異常を表すメッセージが出力されていないかを確認し，要因を取り除いてください。
（CLIの場合）
要因
ディスクSignatureの取得に失敗しました。
対処
システムログを参照し，対象の物理ドライブに関して異常を表すメッセージが出力されていないかを確認し，要因を取り除いてください。

KAVX5139-E
ディスクSignatureの更新に失敗しました。
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
物理ドライブ名 = ＜物理ドライブ名＞
（GUIの場合）
要因
メッセージに表示された，コピーグループを格納している物理ドライブに対し，ディスクSignatureの更新が失敗しました。
対処
OSのシステムログを参照し，対象の物理ドライブに関するエラーメッセージが出力されていたら，そのエラー対策を実施してください。物理ドライブデバイスの稼働状況が「UNKNOWN」の場合，物理ドライブデバイスが隠ぺいされています。バックアップIDまたは，コピーグループを指定して隠ぺいを解除してください。 物理ドライブデバイスを隠ぺいしていない場合は，RAID Managerおよびストレージシステムの設定を見直し，コピーグループのボリュームがサーバの物理ドライブデバイスとして正しくマッピングされているかを確認してください。
（CLIの場合）
要因
ディスクSignatureの更新に失敗しました。
対処
-sigviewオプションを指定してdrmdevctlコマンドを実行し，物理ドライブデバイスが表示されるか確認してください。

物理ドライブデバイスが表示される場合

物理ドライブデバイスに対する書き込みアクセスがエラーとなりました。物理ドライブデバイスの状態を確認してください。

クラスタソフトウェアによって物理ドライブがオフライン状態になっているとアクセスできません。

コピーグループがPAIR状態の場合など，ストレージシステムによって書き込みが禁止されているとアクセスできません。

これらの要因以外の場合は，システムログを参照して，対象の物理ドライブに関して異常を表すメッセージが出力されていないかどうかを確認し，要因を取り除いてください。

物理ドライブデバイスがUNKNOWNの場合

物理ドライブデバイスが隠ぺいされています。バックアップIDまたはコピーグループを指定してデバイスの公開を行ってください。

物理ドライブデバイスを隠ぺいしていない場合は，RAID Managerおよびストレージシステムの設定を見直し，コピーグループのボリュームがサーバの物理ドライブデバイスとして正しくマッピングされているかどうかを確認してください。

KAVX5140-I
ディスクSignatureを更新しました。
物理ドライブ名 = ＜物理ドライブ名＞
要因
ディスクSignatureの更新に成功した通知がOSから送られました。
対処
-sigviewオプションを指定してdrmdevctlコマンドを実行し，ディスクSignatureが正しく更新されたことを再確認してください。

KAVX5141-E
このバックアップ情報ではディスクSignatureを更新できません。
（GUIの場合）
要因
レプリカ履歴にディスクSignatureが記録されていないため，ディスクSignatureを更新できません。
対処
次の2点を確認してください。

レプリカ情報

-sigviewオプションを指定してdrmdevctlコマンドを実行すると，バックアップ時のディスクSignatureに「--------」以外の値が表示されること

Replication Manager Application Agentの以前のバージョンでレプリカを作成したときのレプリカ履歴では，「--------」が表示され，レプリカ情報を指定してディスクSignatureを更新できません。
コピーグループを指定してディスクSignatureを更新してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップカタログにディスクSignatureが記録されていないため，ディスクSignatureを更新できません。
対処
バックアップIDとともに-sigviewオプションを指定してdrmdevctlコマンドを実行し，バックアップ時のディスクSignatureに「--------」以外の値が表示されるか確認してください。
以前のバージョンのReplication Manager Application Agentでバックアップした場合，バックアップカタログに「--------」が表示されることがあります。この場合は，バックアップIDを指定したディスクSignatureの更新はできません。
コピーグループを指定してディスクSignatureの更新を行ってください。

KAVX5142-E
指定されたディスクSignature引数は正しくありません。
引数 = ＜引数＞
（GUIの場合）
要因
コマンド引数で指定されたディスクSignatureが正しくありません。
対処
ディスクSignatureは，16進数8桁以内で指定してください。
ディスクSignatureは，ドライブのパーティションスタイルによって指定する形式が異なります。
MBRドライブの場合：16進数8桁
GPTドライブの場合：GUID形式
正しい形式のディスクSignatureを指定して，コマンドを再実行してください。
（CLIの場合）
要因
コマンド引数で指定されたディスクSignatureが正しくありません。
ディスクSignatureは，ドライブのパーティションスタイルによって指定する形式が異なります。
MBRディスクの場合：16進数8けた
GPTディスクの場合：GUID形式
対処
正しい形式のディスクSignatureを指定して，コマンドを再実行してください。

KAVX5143-W
ボリュームへの現在のハンドルを無効にしました。
マウントポイント名 = ＜マウントポイント名＞
要因
論理ボリュームのオープンハンドルをすべて無効化し，処理を続行しました。
対処
対象のボリュームをほかのアプリケーションが使用しているかどうか確認してください。
対象のボリュームをほかのアプリケーションが使用している場合，コマンドを実行する前に対象のボリュームをアプリケーションからリリースすることをお勧めします。

KAVX5144-E
ボリュームへの現在のハンドルを無効にするのに失敗しました。
マウントポイント名 = ＜マウントポイント名＞
（GUIの場合）
要因
論理ボリュームのオープンハンドル確認に失敗しました。または，論理ボリュームのすべてのオープンハンドルを無効化できませんでした。
対処
対象のボリュームを使用しているアプリケーションが存在しないか確認し，存在していた場合はアプリケーションを終了させてください。
対象のボリュームを使用しているアプリケーションが存在しない場合は，システムログを参照し，対象のボリュームに関して以上を表すメッセージが出力されていないかを確認し，要因を取り除いてください。
（CLIの場合）
要因
このメッセージは，次のどちらかの場合に出力されます。

論理ボリュームのオープンハンドル確認に失敗した場合

論理ボリュームのすべてのオープンハンドルを無効化できなかった場合

対処
対象のボリュームをほかのアプリケーションが使用しているかどうか確認してください。
対象のボリュームをほかのアプリケーションが使用している場合，コマンドを実行する前に対象のボリュームをアプリケーションからリリースしてください。
対象のボリュームをほかのアプリケーションが使用していない場合，システムログを参照し，エラー要因を取り除くために対象のボリュームに関するエラーメッセージを確認してください。

KAVX5145-E
論理ボリュームに不良ビットが設定されています。
ボリューム名 = ＜論理ボリューム名＞
（GUIの場合）
要因
クラスタリソースのオフラインを実行したところ，論理ボリュームに不良ビットが設定されていました。
対処
以下の手順で，不良ビットを解消してから実行してください。

リソースがオフラインである事を確認する。

CHKDSK /F /X ＜論理ボリューム名＞ を実行する。

リソースをオンラインにする。

（CLIの場合）
要因
クラスタリソースがオフラインのとき，論理ボリュームに不良ビットが設定されています。
論理ボリュームに不良ビットが設定されている場合，クラスタリソースのオンラインへの切り替え処理が失敗するため，処理が中断されます。
対処
次の手順に従って不良ビットを解消し，コマンドを再実行してください。

クラスタリソースがオフラインであることを確認してください。

CHKDSKコマンドを実行してください。
CHKDSK /F /X ＜論理ボリューム名＞

クラスタリソースをオンラインにしてください。

KAVX5146-E
副ボリュームがマウントされています。
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
マウントポイント = ＜バックアップサーバのマウントポイントディレクトリ名＞
（GUIの場合）
要因
副ボリュームがマウントされています。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。
（CLIの場合）
要因
副ボリュームがマウントされています。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX5147-E
副ボリュームが隠ぺいされていません。
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
物理ドライブ名 = ＜バックアップサーバの物理ドライブ名＞
SERIAL番号 = ＜SERIAL番号＞
LDEV番号 = ＜LDEV番号＞
（GUIの場合）
要因
副ボリュームのドライブが，隠ぺいされていません。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。
（CLIの場合）
要因
副ボリュームのドライブが隠ぺいされていません。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX5148-E
クラスタ環境で複数世代の場合は，副ボリュームは隠ぺいされている必要があります。
（GUIの場合）
要因
KAVX5147-Eのエラーが表示されるときに，理由について表示します。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX5147-EおよびKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。
（CLIの場合）
要因
KAVX5147-Eのエラーが出力された理由を示します。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX5147-EおよびKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX5149-E
VSSで複数世代の場合は，副ボリュームは隠ぺいされている必要があります。
（GUIの場合）
要因
KAVX5147-Eのエラーが出力された理由を示します。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX5147-EおよびKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。
（CLIの場合）
要因
KAVX5147-Eのエラーが出力された理由を示します。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX5147-EおよびKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX5150-E
ダイナミックディスクで複数世代の場合は，副ボリュームは隠ぺいされている必要があります。
（GUIの場合）
要因
KAVX5147-Eのエラーが表示されるときに，理由について表示します。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX5147-EおよびKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。
（CLIの場合）
要因
KAVX5147-Eのエラーが出力された理由を示します。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX5147-EおよびKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX5151-E
副ボリューム側のペアステータスが正しくありません。
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
副ボリュームのMU# = ＜副ボリュームのMU番号＞
ペアステータス = ＜ペアステータス＞
（GUIの場合）
要因
リモートサイトのコピーグループの状態が不正です。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX5147-EおよびKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。
（CLIの場合）
要因
リモートサイトのコピーグループの状態が不正です。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX5147-EおよびKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX5152-I
バックアップ処理でエラーが発生したため，ペア分割を試みます。
ペア分割に失敗しても処理を継続します。
要因
RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）にRECOVERY_MODE_ON_BACKUP_ABORTING=PAIRSPLITパラメーターを記述した状態でバックアップコマンドを実行したときに，エラーが発生しました。
対処
-

KAVX5153-I
全てのコピーグループに対してペア分割を実行しました。
要因
RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）にRECOVERY_MODE_ON_BACKUP_ABORTING=PAIRSPLITパラメーターを記述した状態でバックアップコマンドを実行したときに，エラーが発生しました。
対処
-

KAVX5154-I
コピーグループのペア分割に成功しました。
要因
KAVX5152-Iが出力されたあとに実行されたペア分割処理に成功しました。
対処
-

KAVX5155-W
コピーグループのペア分割に失敗しました。
要因
KAVX5152-Iが出力されたあとに実行されたペア分割処理に失敗しました。
対処
ペア分割に失敗したコピーグループのペア状態を確認し，PAIRの場合はペア分割を行ってください。

KAVX5156-I
バックアップカタログをエクスポートします。
ホスト名 = ＜ホスト名＞
バックアップID = ＜バックアップID＞
要因
エクスポート処理を行うときに出力されます。
対処
-

KAVX5157-I
バックアップカタログをエクスポートしました。
要因
エクスポート処理に成功したときに出力されます。
対処
-

KAVX5158-I
バックアップカタログをインポートします。
ホスト名 = ＜ホスト名＞
要因
バックアップサーバに接続して，カタログを転送およびインポートするときに出力されます。
対処
-

KAVX5159-I
バックアップカタログをインポートしました。
ディクショナリマップファイルパス = ＜ディクショナリマップファイルパス＞
インポートされたバックアップID = ＜インポートされたバックアップID＞
要因
バックアップサーバでのバックアップカタログのインポートに成功しました。
対処
-

KAVX5160-E
バックアップカタログのインポートに失敗しました。
（GUIの場合）
要因
バックアップサーバでのレプリカ履歴のインポートが失敗しました。
対処
このメッセージ以降に出力されたKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。レプリカは完了しているため，インポート処理を再度実行してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップサーバでのバックアップカタログのインポートに失敗しました。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。バックアップは完了しているため，drmdbexportコマンドおよびdrmdbimportコマンドを実行してインポート処理を再度実行してください。

KAVX5161-E
バックアップカタログのエクスポートに失敗しました。
（GUIの場合）
要因
レプリカ履歴のエクスポート処理に失敗しました。
対処
このメッセージ以降に出力されたKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。レプリカは完了しているため，インポート処理を再度実行してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップカタログのエクスポート処理に失敗しました。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。バックアップは完了しているため，drmdbexportコマンドおよびdrmdbimportコマンドを実行してインポート処理を再度実行してください。

KAVX5162-I
副ボリュームのマウントを開始します。
ホスト名 = ＜ホスト名＞
インポートされたバックアップID = ＜インポートされたバックアップID＞
要因
バックアップサーバに接続して，副ボリュームをマウントします。
対処
-

KAVX5163-I
副ボリュームをマウントしました。
要因
バックアップサーバでのマウント処理に成功しました。
対処
-

KAVX5164-E
副ボリュームのマウントに失敗しました。
（GUIの場合）
要因
バックアップサーバでのマウント処理が失敗しました。
対処
このメッセージ以降に出力されたKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。レプリカは完了しているため，レプリカ履歴のマウント操作を再度実行してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップサーバでのマウント処理に失敗しました。
対処
このメッセージ以降に出力された，KAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。バックアップは完了しているため，drmmountコマンドを実行してマウント処理を再度実行してください。

KAVX5165-E
構成定義ファイル(init.conf)にDRM_DB_PATHが設定されていません。
（GUIの場合）
要因
有効な共有データパスの記述がありません。
対処
共有データパスが指定されているか確認してください。
（CLIの場合）
要因
構成定義ファイル（init.conf）に有効なDRM_DB_PATHの記述がありません。
対処
構成定義ファイル（init.conf）にDRM_DB_PATHが指定されているか確認してください。

KAVX5166-W
ペアステータスの確認に失敗しました。
ペア分割の実行結果の成功/失敗にかかわらず，ペアステータスの確認をしてください。
要因
KAVX5152-Iが出力されたあとに実行されたペア状態の確認に失敗しました。
対処
ペア分割を試みたコピーグループのペア状態を確認し，PAIRの場合はペア分割を行ってください。

KAVX5167-I
バックアップエラー発生時にペア状態を変更する設定が有効です。
要因
次のすべての条件を満たすときに出力されるメッセージです。

RAID Manager用連携定義ファイル（DEFAULT.dat）に，バックアップ処理中にエラーが発生した場合にペア状態を変更するように設定されている。

バックアップ処理中にエラーが発生した場合にペア分割を実行するための準備が完了した。

対処
このメッセージが出力されたあとにエラーが発生した場合，ペア分割処理が実行されます。

KAVX5168-E
カスケード構成のリモートコピーに対する処理でエラーが発生しました。
要因
カスケード構成情報定義ファイルに定義されたリモートコピーのコピーグループに対する処理で，エラーが発生しました。
対処
このメッセージ以降に出力されるKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX5169-E
ディスクグループに対する処理でエラーが発生しました。
ディスクグループ名 = ＜ディスクグループ名＞
要因 = ＜要因＞
（GUIの場合）
要因
ディスクグループに関する処理でエラーが発生しました。
対処
メッセージの要因を見て，その対処法を実施してください。
（CLIの場合）
要因
ディスクグループに対する処理でエラーが発生しました。
対処
このメッセージの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX5170-E
ディスクSignatureの形式が物理ドライブのパーティションスタイルと異なっています。
ディスクSignature = ＜ディスクSignature＞
物理ドライブ名 = ＜物理ドライブ名＞
（GUIの場合）
要因
設定しようとしたディスクSignatureの形式とドライブのパーティションスタイルが異なっています。
対処
ドライブのパーティションスタイルの形式に合ったディスクSignatureを指定してコマンドを再実行してください。
（CLIの場合）
要因
設定しようとしたディスクSignatureの形式と，ドライブのパーティションスタイルが異なっています。
対処
ドライブのパーティションスタイルの形式に合ったディスクSignatureを指定して，コマンドを再実行してください。

KAVX5171-E
物理ドライブのパーティションスタイルが変更されています。
（GUIの場合）
要因
レプリカ履歴に記憶しているドライブのパーティションスタイルと現在のドライブのパーティションスタイルが異なっています。
対処
レプリカ時のドライブのパーティションスタイルと現在のドライブのパーティションスタイルを一致させてから，再実行してください。
（CLIの場合）
要因
バックアップカタログに記憶しているドライブのパーティションスタイルと，現在のドライブのパーティションスタイルが異なっています。
対処
バックアップ時のドライブのパーティションスタイルと，現在のドライブのパーティションスタイルを一致させてから，コマンドを再実行してください。

KAVX5200-E
ジョブスケジュールコマンドが異常終了しました。
要因 = ＜要因の説明＞
要因
ジョブスケジュールコマンドが失敗したため，エラーが発生しました。
対処
このメッセージの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

KAVX5201-E
バックアップコマンドが異常終了しました。
コマンド = ＜コマンド文字列＞
要因
バックアップコマンドの実行に失敗したため，エラーが発生しました。
対処
バックアップジョブ結果画面の［Job Output］に表示されたメッセージIDに応じて，適切な対処をしてください。

KAVX5202-I
ジョブスケジューラが開始しました。
要因
ジョブスケジューラが開始しました。
対処
-

KAVX5203-I
ジョブスケジューラが正常に終了しました。
要因
ジョブスケジューラが正常に終了しました。
対処
-

KAVX5204-E
コマンドラインの形式が不正です。
要因 = ＜要因の説明＞
要因
メッセージに示す要因のため，ジョブスケジューラの呼び出しに失敗しました。
対処
表示される要因に応じて，適切な対処をしてください。

KAVX5205-I
＜操作名＞操作を開始しました。
要因
操作を開始しました。
対処
-

KAVX5206-I
＜操作名＞操作が正常終了しました。
要因
操作が正常終了しました。
対処
-

KAVX5207-E
＜操作名＞操作が異常終了しました。
要因 = ＜要因の説明＞
要因
メッセージに示す原因のため，ジョブ実行中にエラーが発生しました。
対処
表示される要因に応じて，適切な対処をしてください。

KAVX5208-E
設定ファイルを開くのに失敗しました。
ファイル = ＜ファイル名＞
要因 = ＜要因の説明＞
要因
メッセージに示す原因のため，設定ファイルを開けませんでした。
対処
表示される要因に応じて，適切な処理をしてください。

KAVX5209-W
スケジュール設定ファイルの読み出しに失敗しました。デフォルト値がロードされます。
ファイル = ＜ファイル名＞
要因 = ＜要因の説明＞
要因
メッセージに示す原因のため，設定ファイルを読めませんでした。
対処
表示される要因に応じて，適切な処理をしてください。

KAVX5210-E
スケジュール設定ファイルの読み出しに失敗しました。
ファイル = ＜ファイル名＞
要因 = ＜要因の説明＞
要因
メッセージに示す原因のため，スケジュール設定ファイルを読めませんでした。
対処
表示される要因に応じて，適切な処理をしてください。

KAVX5211-E
{ schedule map file | execution output log file }の作成に失敗しました。
ファイル = ＜ファイル名＞
ホスト名 = ＜ホスト名＞
要因 = ＜要因の説明＞
要因
メッセージに示す原因のため，スケジュールマップファイルまたは実行ログファイルの作成に失敗しました。
対処
表示される要因に応じて，適切な処理をしてください。

KAVX5212-E
{ schedule map file | execution output log file }を開くのに失敗しました。
ファイル = ＜ファイル名＞
ホスト名 = ＜ホスト名＞
要因 = ＜要因の説明＞
要因
メッセージに示す原因のため，スケジュールマップファイルまたは実行ログファイルを開けませんでした。
対処
表示される要因に応じて，適切な処理をしてください。

KAVX5213-E
設定ファイルの読み出しに失敗しました。
ファイル = ＜ファイル名＞
要因 = ＜要因の説明＞
要因
メッセージに示す原因のため，設定ファイルを読めませんでした。
対処
表示される要因に応じて，適切な処理をしてください。

KAVX5214-E
{ schedule map file | execution output log file }からのジョブ情報の読み出しに失敗しました。
ファイル = ＜ファイル名＞
ホスト名 = ＜ホスト名＞
要因 = ＜要因の説明＞
要因
メッセージに示す原因のため，スケジュールマップファイルまたは実行ログファイルを読めませんでした。
対処
表示される要因に応じて，適切な処理をしてください。

KAVX5215-E
{ schedule map file | execution output log file }へのジョブ情報の書き込みに失敗しました。
ファイル = ＜ファイル名＞
ホスト名 = ＜ホスト名＞
要因 = ＜要因の説明＞
要因
メッセージに示す原因のため，スケジュールマップファイルまたは実行ログファイルへの書き込みに失敗しました。
対処
表示される要因に応じて，適切な処理をしてください。

KAVX5216-E
{ schedule map file | execution output log file }からのジョブ情報の削除に失敗しました。
ファイル = ＜ファイル名＞
ホスト名 = ＜ホスト名＞
要因 = ＜要因の説明＞
要因
メッセージに示す原因のため，スケジュールマップファイルまたは実行ログファイルからの削除中にエラーが発生しました。
対処
表示される要因に応じて，適切な処理をしてください。

KAVX5217-W
スケジュール設定ファイルに設定されているキーの値が不正です。デフォルト値がロードされます。
キー = { MAX_JOB_REGISTRATION_COUNT | MAX_JOB_RESULT_COUNT }
要因 = ＜要因の説明＞
要因
スケジュール設定ファイルのキーに不正な値が指定されたので，デフォルト値がロードされます。
対処
表示される要因に応じて，適切な処理をしてください。

KAVX5218-E
ジョブの更新に失敗しました。
要因 = ＜要因の説明＞
要因
メッセージに示す原因のため，ジョブの更新に失敗しました。
対処
表示される要因に応じて，適切な処理をしてください。

KAVX5219-E
部分更新により，ジョブの更新が失敗しました。
要因 = ＜要因の説明＞
要因
スケジュール情報およびタスクスケジューラの部分的な更新のため，ジョブの更新に失敗しました。
対処
更新しようとしたジョブのスケジュール情報が不正なため，ジョブを削除してから再作成してください。

KAVX5220-E
部分削除により，ジョブの削除が失敗しました。
要因 = ＜要因の説明＞
要因
スケジュール情報およびタスクスケジューラの部分的な削除のため，ジョブの削除に失敗しました。
対処
スケジュール情報が不正なため，ジョブを削除してから再作成してください。

KAVX5222-E
タスクスケジューラでのジョブの生成に失敗しました。
要因 = ＜要因の説明＞
要因
メッセージに示す原因のため，タスクスケジューラでのジョブの生成に失敗しました。
対処
表示される要因に応じて，適切な処理をしてください。

KAVX5223-E
タスクスケジューラからのジョブ情報の取得に失敗しました。
要因 = ＜要因の説明＞
要因
メッセージに示す原因のため，タスクスケジューラからのジョブ情報の取得に失敗しました。
対処
表示される要因に応じて，適切な処理をしてください。

KAVX5224-E
タスクスケジューラでのジョブ情報の更新に失敗しました。
要因 = ＜要因の説明＞
要因
メッセージに示す原因のため，タスクスケジューラでのジョブ情報の更新に失敗しました。
対処
表示される要因に応じて，適切な処理をしてください。

KAVX5225-E
タスクスケジューラでのジョブ情報の一部の更新に失敗しました。
要因 = ＜要因の説明＞
要因
タスクスケジューラでのジョブ情報の部分的な更新のため，ジョブの更新に失敗しました。
対処
更新しようとしたジョブのスケジュール情報が不正なため，ジョブを削除してから再作成してください。

KAVX5226-E
{ schedule map file | execution output log file }の削除に失敗しました。
ファイル = ＜ファイル名＞
ホスト名 = ＜ホスト名＞
要因 = ＜要因の説明＞
要因
メッセージに示す原因のため，スケジュールマップファイルまたは実行ログファイルの削除に失敗しました。
対処
表示される要因に応じて，適切な処理をしてください。

KAVX5227-I
バックアップコマンドが正常に開始しました。
コマンド = ＜コマンド文字列＞
要因
バックアップコマンドが正常に開始しました。
対処
-

KAVX5228-I
バックアップコマンドが正常に終了しました。
コマンド = ＜コマンド文字列＞
要因
バックアップコマンドが正常に終了しました。
対処
-

KAVX5229-E
タスクスケジューラでのジョブの削除に失敗しました。
要因 = ＜要因の説明＞
要因
メッセージに示す原因のため，タスクスケジューラでのジョブの削除に失敗しました。
対処
表示される要因に応じて，適切な処理をしてください。

KAVX5230-E
タスクスケジューラでのジョブの実行に失敗しました。
要因 = ＜要因の説明＞
要因
メッセージに示す原因のため，タスクスケジューラでのジョブの実行に失敗しました。
対処
表示される要因に応じて，適切な処理をしてください。

KAVX5400-I
＜ホスト名＞ でバックアップの前処理を実行します。
要因
カスケード構成のバックアップで，リモートサイトでの前処理が実行される前に表示されるメッセージです。
対処
-

KAVX5401-I
＜ホスト名＞ でバックアップの前処理を実行しました。
要因
カスケード構成のバックアップで，リモートサイトでの前処理が実行されたあとに表示されるメッセージです。
対処
-

KAVX5402-E
＜ホスト名＞ の処理でエラーが発生しました。
要因
カスケード構成のバックアップで，リモートサイトでの処理でエラーが発生しました。
対処
このあとに出力されるメッセージを確認し，リモートサイトでエラーの要因を取り除いてから，コマンドを再度実行してください。なお，リモートサイトのコピーグループがロックされた状態でエラー終了することがあります。その場合，drmcgctlコマンドを使用してコピーグループのロックを解除してから，コマンドを再度実行してください。

KAVX5403-I
＜ホスト名＞ でコピーグループの再同期処理を実行します。
要因
カスケード構成のバックアップで，リモートサイトでの再同期処理が実行される前に表示されるメッセージです。
対処
-

KAVX5404-I
＜ホスト名＞ でコピーグループの再同期処理を実行しました。
要因
カスケード構成のバックアップで，リモートサイトでの再同期処理が実行されたあとに表示されるメッセージです。
対処
-

KAVX5405-I
＜ホスト名＞ でバックアップの後処理を実行します。
要因
カスケード構成のバックアップで，リモートサイトでの後処理が実行される前に表示されるメッセージです。
対処
-

KAVX5406-I
＜ホスト名＞ でバックアップの後処理を実行しました。
要因
カスケード構成のバックアップで，リモートサイトでの後処理が実行されたあとに表示されるメッセージです。
対処
-

KAVX5407-E
環境変数DRM_HOSTNAMEに仮想サーバ名が設定されていません。
（GUIの場合）
要因
Replication Manager Application Agentの環境が不正です。
対処
構成の更新を行った後，再度実行してください。
それでも発生する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。
（CLIの場合）
要因
カスケード構成のバックアップを実施しようとしたときに，環境変数DRM_HOSTNAMEの値が設定されていません。
対処
DRM_HOSTNAMEの値に処理対象となる仮想サーバ名を設定してから，コマンドを再度実行してください。

KAVX5408-E
カスケード構成情報定義ファイルが存在しません。
ファイル名 = ＜ファイル名＞
要因
カスケード構成のバックアップを実行するときに，カスケード構成情報定義ファイルが存在していません。
対処
次のことを確認してから，コマンドを再度実行してください。

カスケード構成情報定義ファイルが存在しているか。

環境変数DRM_HOSTNAMEに指定した仮想サーバ名が正しいか。

カスケード構成情報定義ファイルに対してアクセス権があるか。

カスケード構成情報定義ファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」を参照してください。

KAVX5409-E
カスケード構成情報定義ファイルの内容は無効です。
ファイル名 = ＜ファイル名＞
セクション = ＜セクション＞
パラメーター名 = ＜パラメーター名＞
詳細 = ＜詳細＞
要因
カスケード構成のバックアップを実行するときに，カスケード構成情報定義ファイルの内容が不正です。
対処
カスケード構成情報定義ファイルを正しく修正してから，コマンドを再度実行してください。
カスケード構成情報定義ファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」を参照してください。

KAVX5410-E
カスケード構成情報定義ファイルに必要なパラメーターが定義されていません。
ファイル名 = ＜ファイル名＞
セクション = ＜セクション＞
パラメーター名 = ＜パラメーター名＞
要因
カスケード構成情報定義ファイルに必要なパラメーターが定義されていません。
対処
カスケード構成情報定義ファイルを正しく修正してから，コマンドを再度実行してください。
カスケード構成情報定義ファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」を参照してください。

KAVX5411-E
リモートサイトの処理でタイムアウトが発生しました。
リモートサイト = ＜ホスト名＞
タイムアウトパラメーター名 = ＜タイムアウトパラメーター名＞
要因
カスケード構成のバックアップの実行中に，リモートサイトでの処理でタイムアウトが発生しました。
対処
カスケード構成情報定義ファイルに指定しているタイムアウト時間を，予想される所要時間よりも長くしてから，コマンドを再度実行してください。
カスケード構成情報定義ファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」を参照してください。

KAVX5412-I
カスケード構成情報定義ファイルの次のセクションの値を使用します。
ローカルサイト = ＜サイト名＞
リモートサイト = ＜サイト名＞
要因
カスケード構成のバックアップの実行中に，有効なセクションが確定した場合に表示されるメッセージです。
対処
-

KAVX5413-E
カスケード構成のバックアップは，リモートコピーを対象には実行できません。
要因
カスケード構成のバックアップを実行するときに，-rcオプションでリモートコピーを指定しています。カスケード構成では，ローカルコピーを対象にした場合にだけバックアップを実行できます。
対処
次のどちらかの方法で，コマンドを再度実行してください。

-rcオプションを指定しない。

-rcオプションにローカルコピーを表す世代識別名（local_X）を指定する。

KAVX5415-E
カスケード構成情報定義ファイルにローカルサイトの情報が存在しませんでした。
ファイル名 = ＜ファイル名＞
要因
カスケード構成のバックアップを実行するときに，カスケード構成情報定義ファイル内にローカルサイトのセクションが存在していません。
対処
カスケード構成情報定義ファイルを正しく修正してから，コマンドを再度実行してください。
カスケード構成情報定義ファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」を参照してください。

KAVX5416-E
カスケード構成情報定義ファイルにリモートサイトの情報が存在しませんでした。
ファイル名 = ＜ファイル名＞
要因
カスケード構成のバックアップを実行するときに，カスケード構成情報定義ファイル内にリモートサイトのセクションが存在していません。
対処
カスケード構成情報定義ファイルを正しく修正してから，コマンドを再度実行してください。
カスケード構成情報定義ファイルの詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」を参照してください。

KAVX5417-E
カスケード構成情報定義ファイルの読み込みでエラーが発生しました。
ファイル名 = ＜ファイル名＞
要因
カスケード構成のバックアップを実行するときに，カスケード構成情報定義ファイルの読み込みでエラーが発生しました。
対処
カスケード構成情報定義ファイルに対してアクセス権があるかどうかを確認してから，コマンドを再度実行してください。

11.2 特定のメッセージの対処

特定のメッセージの対処について説明します。

この節の構成

11.2.1 KAVX5105-Wの対処

11.2.2 KAVX5137-EまたはKAVX0006-E/DRM-10041の対処

11.2.1 KAVX5105-Wの対処

ここでは，メッセージKAVX5105-Wが出力される原因と，その対処方法を説明します。

TrueCopyまたはUniversal Replicatorでバックアップしたデータをリストアする場合，Replication Manager Application Agentは，正ボリュームと副ボリュームの反転によるペア再同期を利用して副ボリュームからリストアします。

Replication Manager Application Agentは，次の手順でTrueCopyまたはUniversal Replicatorでバックアップしたデータをリストアします。

最初の正ボリュームと副ボリュームの反転によってペア再同期を完了させます。

ファイルサーバまたはデータベースサーバに接続したボリュームに対してデータをリストアします。

副ボリュームと正ボリュームを再度反転し元の状態に戻します。

しかし，リストア処理中にエラーが発生した場合，これらのペア操作手順が中断されることがあります。

KAVX5105-Wのメッセージが出力された場合，最後の副ボリュームと正ボリュームの再反転に失敗し，ファイルサーバまたはデータベースサーバに接続されたボリュームが副ボリュームとなったままの状態でリストア処理が終了しています。ファイルサーバやデータベースサーバに接続されたボリュームに対してのリストアが完了しているため，本来の正ボリュームが副ボリュームとなった状態で，ファイルサーバやデータベースサーバでボリュームを使用した運用を開始できてしまいます。

しかし，このままの状態で運用を開始すると，このコピーグループに対してバックアップコマンドなどReplication Manager Application Agentのコマンドを実行できません。

まずは，RAID Managerのログ情報を参照して，最後の正ボリュームと副ボリュームの反転が失敗した原因を確認し，その原因を除去してください。そのあと，次の手順で，ボリュームの状態を回復してください。

正ボリュームと副ボリュームの反転に失敗した状態から回復するには：

正ボリューム，副ボリュームの両方を管理するRAID Managerインスタンスが起動していることを確認します。

ファイルサーバまたはデータベースサーバに接続されたボリュームを管理するRAID ManagerインスタンスおよびTrueCopyまたはUniversal Replicatorのペアボリュームを操作するための環境変数を設定します。
この例では，RAID Managerを管理するインスタンスを「HORCMINST=0」とします。また，TrueCopyまたはUniversal Replicatorのペアボリュームを操作するための環境変数は，「HORCC_MRCF=」と設定します。

PROMPT> set HORCMINST=0

PROMPT> set HORCC_MRCF=

リストア対象となったコピーグループを確認します。
この例では，バックアップID「0000000001」がリストア対象となっています。

PROMPT > drmsqlcat default -backup_id 0000000001
INSTANCE: default
BACKUP-ID: 0000000001 BACKUP-MODE: ONLINE INSTANCE: default ORIGINAL-ID: 0000000001
START-TIME: 2002/06/01 10:00:00 END-TIME: 2002/06/01 10:03:00 HOSTNAME: SQL1
T  DB   OBJECT    FILE             FS  DG  DEVICE     COPY-GROUP
M  DB1  METAFILE  C:¥METADIR¥Meta1 C:  -   -          -
D  DB1  DATAFILE  D:¥SQL¥data1     D:  -   Harddisk1  TC01,dev01
-  -    -         -                -   -   -          TC01,dev01
PROMPT>

コピーグループのペア状態を確認します。
正ボリュームが「PSUS」状態，副ボリュームが「SSWS」状態であることを確認します。この例では，コピーグループを「TC01,dev01」とします。

PROMPT > pairdisplay -g TC01 -d dev01 -fc

コピーグループに対して副ボリュームと正ボリュームを反転するペア再同期を行い，「PAIR」状態になるまで待ちます。

PROMPT> pairresync -g TC01 -d dev01 -swaps

PROMPT> pairevtwait -g TC01 -d dev01 -s pair -t 300

コピーグループのペア状態を確認します。
正ボリュームおよび副ボリュームが「PAIR」状態であることを確認します。

PROMPT> pairdisplay -g TC01 -d dev01 -fc

コピーグループをペア分割し，「PSUS」状態になるまで待ちます。

PROMPT> pairsplit -g TC01 -d dev01 -rw

PROMPT> pairevtwait -g TC01 -d dev01 -s psus -t 300

PROMPT> pairdisplay -g TC01 -d dev01 -fc

コピーグループのペア状態を確認します。
正ボリュームが「PSUS」状態，副ボリュームが「SSUS」状態であることを確認します。

PROMPT>pairdisplay -g TC01 -d dev01 -fc

11.2.2 KAVX5137-EまたはKAVX0006-E/DRM-10041の対処

ここでは，メッセージKAVX5137-EまたはKAVX0006-E/DRM-10041の発生要因，回復手順，および回避方法について説明します。

KAVX5137-EまたはKAVX0006-E/DRM-10041に対処するには，バックアップサーバで副ボリュームのディスクSignature（ディスク署名）を適切な値に変更したあと，ファイルサーバまたはデータベースサーバで副ボリュームをリストアします。回復手順の詳細は，「(2) 回復手順（バックアップサーバでの操作）」および「(3) 回復手順（ファイルサーバまたはデータベースサーバでの操作）」を参照してください。

この項の構成

(1) 発生要因

(2) 回復手順（バックアップサーバでの操作）

(3) 回復手順（ファイルサーバまたはデータベースサーバでの操作）

(4) 回避方法

(1) 発生要因

KAVX5137-EまたはKAVX0006-E/DRM-10041は，次の条件をすべて満たしたときに発生します。

クラスタソフトウェアとしてMicrosoft Cluster ServiceまたはMicrosoft Failover Clusterを使用している。

副ボリュームをバックアップサーバで使用する構成となっている。

複数世代のバックアップを複数の副ボリュームに格納している。

バックアップサーバで複数の副ボリュームが認識される。

副ボリュームのディスクSignatureが重複している。

同じ正ボリュームからバックアップした副ボリュームのディスクSignatureが重複している場合，バックアップサーバ上のWindowsによって，副ボリュームのディスクSignatureが変更されます。Microsoft Cluster ServiceまたはMicrosoft Failover Cluster を使用したクラスタ環境の場合，副ボリュームのディスクSignature が変更されると，リストアコマンドが失敗するため，KAVX5137-EまたはKAVX0006-E/DRM-10041が発生します。

ただし，KAVX0006-E/DRM-10041の場合，データベースサーバおよびバックアップサーバ上に，次のイベントログが出力されている場合だけ，上記の要因が該当します。

データベースサーバ上のイベントログ
イベントID：1034

バックアップサーバ上のイベントログ
イベントID：58

(2) 回復手順（バックアップサーバでの操作）

バックアップサーバで副ボリュームのディスクSignatureを適切な値に変更します。

Windows Server 2003環境を使用している場合は，「ディスクSignatureの変更」の手順だけを実施してください。

ディスクSignatureを変更する前の事前準備

Windows Server 2008以降の環境を使用している場合，次の手順で副ボリュームのディスク状態を事前に「オンライン」にしておく必要があります。

コマンドプロンプトから，RAID Managerのinqraid $Phys -CLIコマンドを実行して，ディスクSignatureが変更された副ボリュームのディスク番号を確認します。
inqraid $Phys -CLIコマンドの実行例を次に示します。

D:¥HORCM¥etc>inqraid $Phys -CLI
DEVICE_FILE     PORT    SERIAL  LDEV CTG  H/M/12  SSID R:Group PRODUCT_ID
Harddisk1       CL1-D   77010114     0   -       -  0000 5:00-00 DF600F-CM
Harddisk2       CL1-D   77010114   803   -  s/S/ss  0000 5:00-00 DF600F
Harddisk3       CL1-D   77010114   804   -  s/S/ss  0000 5:00-00 DF600F
Harddisk4       CL1-D   77010114   805   -  s/S/ss  0000 5:00-00 DF600F

「DEVICE_FILE」列の数字がディスク番号です。

diskpartコマンドを起動します。

現在のディスク状態を表示するために，「list disk」と入力します。
サーバに接続されたディスクの一覧が表示されます。「ディスク ###」列の数字がディスク番号です。ディスク番号が手順1で確認した副ボリュームのディスク番号と一致するディスクの「状態」列に「オフライン」と表示されていることを確認します。

ディスク状態が「オフライン」である対象の副ボリュームに次の操作を繰り返します。

「select disk <ディスク番号>」と入力します。
「ディスク < ディスク番号> が選択されました。」と表示されます。

「online disk」と入力します。
「DiskPart は選択されたディスクをオンラインにしました。」と表示されます。

「attributes disk clear readonly」と入力します。
「ディスクの属性が正しく消去されました。」と表示されます。

「attributes disk」と入力します。
「読み取り専用 : いいえ」が表示されていることを確認します。

現在のディスク状態を表示するために，「list disk」と入力します。
ディスクSignatureが変更された副ボリュームのディスクの「状態」列に「オンライン」と表示されていることを確認します。

「exit」と入力して，diskpart コマンドを終了します。

ディスクSignatureの変更

バックアップサーバで，副ボリュームのディスクSignature を変更する手順を次に示します。

バックアップカタログに記録されているディスクSignature を確認します。
drmdevctl コマンドに-sigview オプションを指定してディスクSignatureを確認します。
drmdevctlコマンドの実行例を次に示します。

BKServer > drmdevctl 0000000001 -sigview
COPY_GROUP   DEVICE       TYPE   CUR_DISKID BKU_DISKID
VG01,dev01   Harddisk10   MBR    ABCDEF04   ABCDEF01
VG01,dev02   Harddisk11   MBR    ABCDEF05   ABCDEF02
VG01,dev03   Harddisk12   MBR    ABCDEF06   ABCDEF03

上記の例では，バックアップ取得後にディスクSignature が変更されたため，現時点のディスクSignature（CUR_DISKID）とバックアップ時のディスクSignature（BKU_DISKID）が異なります。

バックアップ時のディスクSignature（BKU_DISKID）について，クラスタが期待する値を持つバックアップカタログを，システム上にあるすべてのバックアップカタログの中から特定します。
クラスタが期待する値は，データベースサーバ上で出力されたイベントログ(イベントID 1034)のDescriptionを参照してください。

副ボリュームのディスクSignature を変更します。
drmdevctl コマンドに-sigset オプションを指定して，現在のディスクSignatureを手順3で確認したバックアップ時のディスクSignatureに変更します。
drmdevctlコマンドの実行例を次に示します。

BKServer > drmdevctl 0000000001 -sigset

副ボリュームのディスクSignature が正しく変更されたことを確認します。
drmdevctl コマンドに-sigview オプションを指定して実行します。
別のドライブに同じディスクSignature が存在する場合など，いったん変更したディスクSignature がWindows によって再変更されることがあるため，必ず確認してください。
drmdevctl コマンドの実行例を次に示します。

BKServer > drmdevctl 0000000001 -sigview
COPY_GROUP   DEVICE       TYPE   CUR_DISKID BKU_DISKID
VG01,dev01   Harddisk10   MBR    ABCDEF01   ABCDEF01
VG01,dev02   Harddisk11   MBR    ABCDEF02   ABCDEF02
VG01,dev03   Harddisk12   MBR    ABCDEF03   ABCDEF03

ディスクSignatureを変更したあとの操作

Windows Server 2008以降の環境を使用している場合，次の手順で副ボリュームのディスク状態を「オフライン」に戻します。

RAID Manager のinqraid $Phys -CLIコマンドを使用して，ディスクSignatureを変更した副ボリュームのディスク番号を確認します。
inqraid $Phys -CLIコマンドの実行例を次に示します。

D:¥HORCM¥etc>inqraid $Phys -CLI
DEVICE_FILE     PORT    SERIAL  LDEV CTG  H/M/12  SSID R:Group PRODUCT_ID
Harddisk1       CL1-D   77010114     0   -       -  0000 5:00-00 DF600F-CM
Harddisk2       CL1-D   77010114   803   -  s/S/ss  0000 5:00-00 DF600F
Harddisk3       CL1-D   77010114   804   -  s/S/ss  0000 5:00-00 DF600F
Harddisk4       CL1-D   77010114   805   -  s/S/ss  0000 5:00-00 DF600F

「DEVICE_FILE」列の数字がディスク番号です。

diskpartコマンドを起動します。

サーバに接続されたディスクの一覧が表示されます。「ディスク ###」列の数字がディスク番号です。ディスク番号が手順1で確認した副ボリュームのディスク番号と一致するディスクの「状態」列に「オンライン」と表示されていることを確認します。

ディスク状態が「オンライン」で対象の副ボリュームに次の操作を繰り返します。

「select disk <ディスク番号>」と入力します。
「ディスク <ディスク番号> が選択されました。」と表示されます。

「offline disk」と入力します。
「DiskPart は選択されたディスクをオフラインにしました。」と表示されます。

現在のディスク状態を表示するために，「list disk」と入力します。
ディスクSignatureを変更した副ボリュームのディスクの「状態」列に「オフライン」と表示されていることを確認します。

diskpartコマンドを終了するために，「exit」と入力します。

(3) 回復手順（ファイルサーバまたはデータベースサーバでの操作）

ファイルサーバまたはデータベースサーバでは，RAID Managerのコマンドを使用して，次の手順で副ボリュームをリストアします。

副ボリュームをリストアする手順を示します。

副ボリュームをリストアできるように，クラスタリソースの状態を変更します。

クラスタリソースがオフライン状態でのリストアを実行した場合

クラスタリソースの物理ディスクリソースが「オフライン」状態または「失敗」状態であることを確認します。

クラスタリソースがオンライン状態でのリストアを実行した場合

クラスタリソースの物理ディスクリソースの状態を変更します。

Windows Server 2003の場合

次の手順で，物理ディスクリソースの状態を「オンライン(Ext Maintenance, Internal State 'オフライン')」に変更します。

・ 次のコマンドを実行して，物理ディスクリソースの状態を「オンライン」から「オンライン(保守)」に変更します。

FSServer > CLUSTER RESOURCE "リソース名" /MAINTENANCEMODE:ON

・次のコマンドを実行して，物理ディスクリソースを「オンライン(保守)」から「オンライン(Ext Maintenance, Internal State 'オフライン')」に変更します。

FSServer > CLUSTER RESOURCE "リソース名" /EXTMAINTENANCEMODE:ON

Windows Server 2008以降の場合※

次のコマンドを実行して，物理ディスクリソースの状態を「オンライン」から「オンライン(保守)」に変更します。

FSServer > CLUSTER RESOURCE "リソース名" /MAINTENANCEMODE:ON

CLUSTERコマンドがシステムエラー 997 を返した場合，数秒間待つと，処理は正常に終了します。

注※　Windows Server 2012の場合，"FailoverCluster-CmdInterface"コンポーネントのインストールが必要です。

RAID Manager のコマンドを使用して，副ボリュームをリストアします。
pairdisplayコマンドを実行してペア状態を確認したあと，pairresyncコマンドおよびpairsplitコマンドを実行します。 pairresyncコマンドは，ペア状態が「PSUS-SSUS」，pairsplitコマンドは，ペア状態が「PAIR-PAIR」になっていることを確認してから実行します。
pairresyncコマンド，およびpairsplitコマンドの実行例を次に示します。

FSServer > pairdisplay –g VG01
FSServer > pairresync -g VG01 -restore
FSServer > pairdisplay –g VG01
FSServer > pairsplit -g VG01

クラスタリソースをオンラインにします。

クラスタリソースがオフライン状態でのリストアを実行した場合

クラスタアドミニストレータを起動して，クラスタグループに含まれるすべてのクラスタリソースをオンラインにしてください。

クラスタリソースがオンライン状態でのリストアを実行した場合

クラスタリソースの物理ディスクリソースの状態を変更します。

Windows Server 2003の場合

次の手順で，物理ディスクリソースの状態を「オンライン」に変更します。

・ 次のコマンドを実行して，物理ディスクリソースの状態を「オンライン(Ext Maintenance, Internal State 'オフライン')」から「オンライン(保守)」に変更します。

FSServer > CLUSTER RESOURCE "リソース名" /EXTMAINTENANCEMODE:OFF

・ 次のコマンドを実行して，物理ディスクリソースを「オンライン(保守)」から「オンライン」に変更します。

FSServer > CLUSTER RESOURCE "リソース名" /MAINTENANCEMODE:OFF

Windows Server 2008以降の場合※

次のコマンドを実行して，物理ディスクリソースを「オンライン(保守)」から「オンライン」に変更します。

FSServer > CLUSTER RESOURCE "リソース名" /MAINTENANCEMODE:OFF

CLUSTERコマンドがシステムエラー 997 を返した場合，数秒間待つと，処理は正常に終了します。

注※　Windows Server 2012の場合，"FailoverCluster-CmdInterface"コンポーネントのインストールが必要です。

DBMS をリストアコマンドが実行できる状態にします。

バックアップ対象がExchange データベースの場合

システムマネージャを起動して，インフォメーションストアを再マウントします。

バックアップ対象がSQL Server データベースの場合

コマンドを実行するためのSQL Server データベースの条件については，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」を参照してください。

リストアコマンドを再実行します。
Replication Manager Application Agentのリストアコマンドを再度実行してください。

(4) 回避方法

KAVX5137-EまたはKAVX0006-E/DRM-10041を回避するために，次のどちらかの方法で運用してください。

バックアップサーバからすべての副ボリュームを隠ぺいする
ディスクSignatureの変更を抑止するには，Replication Manager Application Agentでバックアップおよびリストアを運用する前にシステム全体に対してdrmdevctlコマンドを実行して，すべての副ボリュームを隠ぺいしてください。ただし，バックアップサーバから副ボリュームを隠ぺいする前に，ディスクSignature が変更されていることがあるため，副ボリュームを隠ぺいしたあと，すべての副ボリュームをバックアップ先としてバックアップを取得してください。副ボリュームを隠ぺいすると，すべての副ボリュームが上書きされます。副ボリュームのバックアップデータが必要な場合は，テープなどにバックアップしてから操作してください。
バックアップサーバからすべての副ボリュームを隠ぺいする方法については，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」を参照してください。

リストア前にディスクSignature を確認・変更する
リストア前にディスクSignature が変更されているか確認し，変更されている場合はディスクSignature を変更したあと，リストアを実行するようにしてください。 ディスクSignatureの確認・変更方法については，「(2) 回復手順（バックアップサーバでの操作）」の「ディスクSignature の変更」を参照してください。

12. KDJEで始まるメッセージ

この章では，Hitachi Command Suite共通コンポーネントに関するメッセージについて説明します。

この章の構成

12.1 KDJE40000～KDJE49999

12.1 KDJE40000～KDJE49999

Hitachi Command Suite共通コンポーネントに関するメッセージを次の表に示します。

表12-1 KDJE40000～KDJE49999：Hitachi Command Suite共通コンポーネントのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KDJE41000-E
Failed to connect to web container. errno=aa...aa, bb...bb, cc...cc
aa...aa：システム固有のエラー番号
bb...bb：Webサーバとの通信に使用するWebコンテナーのIPアドレス
cc...cc：Webサーバとの通信に使用するWebコンテナーのポート番号
出力先：syslog/Eventlog
Webコンテナーとの接続に失敗しました。
次に示すことを確認してください。

ワーカーのポート番号が正しいか。

ワーカーのホスト名，またはIPアドレスが正しいか。

Webコンテナーの実行待ちキューの最大値を超えていないか。

Webコンテナーが起動しているか。

また，システム固有のエラー番号（UNIXではerrno.hの定義値，WindowsではWSAGetLastError()の返値）によって原因を取り除いてください。

KDJE41001-E
Redirection to worker aa...aa failed.
aa...aa：ワーカー名
出力先：syslog/Eventlog
ワーカーとの通信で障害が発生しました。
aa...aaのワーカーとの通信で障害が発生しました。直前に出力されているメッセージ（KDJE41000-Eなど）によって対処してください。

KDJE41002-E
Could not redirect the request to worker. Because redirector could not access the definition file : aa...aa
aa...aa：ファイル名
出力先：syslog/Eventlog
定義ファイルにアクセスできないため，リダイレクターはリクエストをワーカーに転送できませんでした。
aa...aaの定義ファイルにアクセスできません。該当ファイルの有無，およびアクセス権を確認後，Webサーバを再起動してください。

KDJE41003-W
Invalid parameter value is specified in aa...aa file : (bb...bb=cc...cc). Default parameter value is used : dd...dd
aa...aa：ファイル名
bb...bb：パラメーター名
cc...cc：値
dd...dd：デフォルト値
出力先：syslog/Eventlog
パラメーターに指定された値が不正です。デフォルト値を使用します。
aa...aaのファイルのbb...bbのパラメーターをデフォルト値から変更する場合は，bb...bbのパラメーターに適切な値を指定し，Webサーバを再起動してください。

KDJE41004-E
Could not redirect the request to a worker because request header was too long.
出力先：syslog/Eventlog
HTTPリクエストのヘッダー情報のサイズが大き過ぎるため，リダイレクターはリクエストをワーカーに転送できませんでした。
HTTPリクエストのヘッダー情報のサイズが不正に大きくなる要因を取り除き，再度アクセスしてください。要因としては，HTTPのPOSTメソッドを使用する必要がある個所でGETメソッドを使用している場合が考えられます。

KDJE41005-E
Could not redirect the request to a worker because worker name which is specified in the mapping definition file was not defined to worker.list parameter in the workers definition file. (worker name=aa...aa)
aa...aa：ワーカー名
出力先：syslog/Eventlog
マッピング定義ファイルに指定されたワーカーがワーカー定義ファイルのworker.listパラメーターに定義されていないため，リダイレクターはリクエストをワーカーに転送できませんでした。
マッピング定義ファイル（デフォルト名：uriworkermap.properties）に指定したワーカー名（aa...aa）の定義を，ワーカー定義ファイル（デフォルト名：workers.properties）のworker.listパラメーターに定義し，Webサーバを再起動してください。

KDJE41006-E
Could not redirect the request to a worker because a required parameter was not specified in the workers definition file. (parameter=aa...aa)
aa...aa：パラメーター名
出力先：syslog/Eventlog
ワーカー定義ファイルに必須のパラメーターが指定されていないため，リダイレクターはリクエストをワーカーに転送できませんでした。
ワーカー定義ファイル（デフォルト名：workers.properties）にaa...aaパラメーターを指定し，Webサーバを再起動してください。

KDJE41007-E
Could not redirect the request to a worker because invalid value was specified in the workers definition file. (parameter=aa...aa,value=bb...bb)
aa...aa：パラメーター名
bb...bb：値
出力先：syslog/Eventlog
ワーカー定義ファイルに指定されたパラメーターの値が不正なため，リダイレクターはリクエストをワーカーに転送できませんでした。
ワーカー定義ファイル（デフォルト名：workers.properties）のパラメーター（aa...aa）に適切な値を指定し，Webサーバを再起動してください。

KDJE41008-W
Invalid parameter value is specified in the workers definition file (parameter=aa...aa,value=bb...bb). Default parameter value is used : cc...cc
aa...aa：パラメーター名
bb...bb：値
cc...cc：デフォルト値
出力先：syslog/Eventlog
ワーカー定義ファイルに指定されたパラメーターの値が不正です。デフォルト値を使用します。
ワーカー定義ファイル（デフォルト名：workers.properties）のパラメーター（aa...aa）をデフォルト値から変更する場合は，aa...aaパラメーターに適切な値を指定し，Webサーバを再起動してください。

KDJE41009-E
Could not create worker because it is out of memory.
出力先：syslog/Eventlog
メモリー不足のため，ワーカーを作成できませんでした。
メモリーが不足しています。システムが利用できるメモリー使用量を確保し，Webサーバを再起動してください。要因としてワーカー定義ファイルのパラメーター（worker.＜ワーカー名＞.cachesize）に指定した値が大き過ぎる可能性があります。worker.＜ワーカー名＞.cachesizeの値は，次に示す式に従ってメモリーを消費します。
メモリー消費量=（worker.＜ワーカー名＞.cachesizeの値）×10キロバイト

KDJE41010-E
Failed to connect to web client. errno=aa...aa
aa...aa：システム固有のエラー番号
出力先：syslog/Eventlog
リクエストを要求したクライアントとの接続に失敗しました。
リクエストを要求したクライアントが通信途中に停止した可能性があります。また，システム固有のエラー番号（UNIXではerrno.hの定義値，WindowsではGetLastError()の返値）によって原因を取り除いてください。

KDJE41012-E
The uri pattern that does not start with '/' was specified in the aa...aa file. This parameter is ignored(bb...bb to cc...cc).
aa...aa：ファイル名
bb...bb：uriパターン
cc...cc：ワーカー名
出力先：syslog/Eventlog
定義ファイルに指定する，uriパターンの先頭が「/」ではありません。パラメーター定義の内容を無視します。
指定したuriパターンとワーカー名を有効にする場合は，aa...aaファイルに指定しているワーカー名cc...ccのuriパターンbb...bbの先頭に「/」を付けて，Webサーバを再起動してください。

KDJE41016-E
Could not redirect the request because it is out of memory.
出力先：syslog/Eventlog
メモリー不足のため，リダイレクターはリクエストを転送できませんでした。
メモリーが不足しています。システムが利用できるメモリー使用量を確保し，Webサーバを再起動してください。

13. KFPxで始まるメッセージ

この章では，HiRDBに関するメッセージについて説明します。

この章の構成

13.1 KFPxメッセージの詳細

13.1 KFPxメッセージの詳細

HiRDBに関するエラーメッセージを説明します。

表13-1 HiRDBのエラーメッセージの説明と表の対応

表の内容 | 表番号 | 表タイトル | メッセージの説明と対処
出力される頻度の高いメッセージについて，プレフィックスごとに表を分けて説明しています。 | 表13-2 HiRDBのメッセージ（KFPH） | HiRDBのメッセージ（KFPH） | 各メッセージIDの「説明と対処」に記載されている内容に従ってください。
表13-3 HiRDBのメッセージ（KFPO） | HiRDBのメッセージ（KFPO）
表13-4 HiRDBのメッセージ（KFPR） | HiRDBのメッセージ（KFPR）
表13-5 HiRDBのメッセージ（KFPS） | HiRDBのメッセージ（KFPS）
出力される頻度の低いメッセージについて，メッセージの説明と対処ごとに表を分けて，説明しています。 | 表13-6 HiRDBのメッセージ（対処不要） | HiRDBのメッセージ（対処不要） | このメッセージへの対処は不要です。
表13-7 HiRDBのメッセージ（保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡） | HiRDBのメッセージ（保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡） | 保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。
表13-8 HiRDBのメッセージ（再実行） | HiRDBのメッセージ（再実行） | エラーの原因となった操作を再実行してください。再実行後に同じエラーが出力される場合は，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。
表13-9 HiRDBのメッセージ（データベース回復） | HiRDBのメッセージ（データベース回復） | hcmdsbackupsコマンドで取得したバックアップを使用して，hcmdsdbコマンドでデータベースを回復してください。
表13-10 HiRDBのメッセージ（再起動後に再実行） | HiRDBのメッセージ（再起動後に再実行） | Hitachi Command Suite製品のサービスプログラムを停止し，システムを再起動したあと，操作を再実行してください。再実行後に同じメッセージが出力される場合は，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

エラーメッセージはメッセージIDとメッセージテキスト（エラーメッセージ本文）で構成されます。形式を以下に示します。

形式
KFPAmmmmm-zメッセージテキスト（「表13-7 HiRDBのメッセージ（保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡）」を参照してください）
KFPCmmmmm-zメッセージテキスト（「表13-6 HiRDBのメッセージ（対処不要）」，「表13-7 HiRDBのメッセージ（保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡）」を参照してください）
KFPDmmmmm-zメッセージテキスト（「表13-6 HiRDBのメッセージ（対処不要）」～「表13-8 HiRDBのメッセージ（再実行）」を参照してください）
KFPHmmmmm-zメッセージテキスト（「表13-2 HiRDBのメッセージ（KFPH）」，「表13-6 HiRDBのメッセージ（対処不要）」～「表13-9 HiRDBのメッセージ（データベース回復）」を参照してください）
KFPImmmmm-zメッセージテキスト（「表13-8 HiRDBのメッセージ（再実行）」，「表13-9 HiRDBのメッセージ（データベース回復）」を参照してください）
KFPKmmmmm-zメッセージテキスト（「表13-7 HiRDBのメッセージ（保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡）」を参照してください）
KFPLmmmmm-zメッセージテキスト（「表13-6 HiRDBのメッセージ（対処不要）」～「表13-10 HiRDBのメッセージ（再起動後に再実行）」を参照してください）
KFPOmmmmm-zメッセージテキスト（「表13-3 HiRDBのメッセージ（KFPO）」，「表13-7 HiRDBのメッセージ（保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡）」を参照してください）
KFPRmmmmm-zメッセージテキスト（「表13-4 HiRDBのメッセージ（KFPR）」，「表13-6 HiRDBのメッセージ（対処不要）」～「表13-9 HiRDBのメッセージ（データベース回復）」を参照してください）
KFPSmmmmm-zメッセージテキスト（「表13-5 HiRDBのメッセージ（KFPS）」～「表13-10 HiRDBのメッセージ（再起動後に再実行）」を参照してください）
KFPUmmmmm-zメッセージテキスト（「表13-6 HiRDBのメッセージ（対処不要）」～「表13-8 HiRDBのメッセージ（再実行）」を参照してください）
KFPXmmmmm-zメッセージテキスト（「表13-6 HiRDBのメッセージ（対処不要）」～「表13-9 HiRDBのメッセージ（データベース回復）」を参照してください）
mmmmmはメッセージ番号，zはメッセージレベルです。次のレベルがあります。

I：情報

Q：質問

W：警告

E：エラー

出力先
エラーメッセージはsyslogまたはイベントログに出力されます。

表13-2 HiRDBのメッセージ（KFPH）

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KFPH00135-E
aa....aa command failed, server = SDS01
aa....aa：コマンド名
出力先：固有ログトレース，およびsyslogまたはイベントログ
サーバSDS01で，運用コマンドaa....aaの処理ができませんでした。システムは，サーバSDS01の処理を無効にして処理を続行します。
このメッセージが出力される直前に実行した操作を再実行してください。再実行後もこのメッセージが出力される場合は，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KFPH20004-E
Server SDS01 termination failed, function=aa....aa, return code=bbbb
aa....aa：エラーの発生した関数
bbbb：リターンコード
出力先：syslogまたはイベントログ
サーバSDS01の停止処理時，aa....aaでコードbbbbのエラーが発生しました。システムは，サーバSDS01の停止処理を終了します。
サーバの停止処理より前に実行されていた処理が，完了していません。実行中の処理が完了してから，サーバの停止処理を再実行してください。再実行後もこのメッセージが出力される場合は，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KFPH23006-E
Failed to allocate semaphore, errno=aa....aa
aa....aa：エラーの要因コード
4：1セマフォ識別子当たりのセマフォ数がシステムの上限値を超えました。
8：システム全体で使用しているセマフォ数またはセマフォ識別子数がシステムの上限値を超えました。
出力先：syslogまたはイベントログ
セマフォ資源の割り当てに失敗しました。システムは，異常終了します。
システムを再起動してください。再実行後もこのメッセージが出力される場合は，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

表13-3 HiRDBのメッセージ（KFPO）

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KFPO00113-E
"shmget(manager)" failed. size=aa....aa, errno=bbb
aa....aa：取得しようとした共用メモリのサイズ（単位：バイト）
bbb：shmgetシステムコールのerrno値
出力先：syslogまたはイベントログ
共用メモリを取得するために発行したshmgetシステムコールがエラーになりました。システムは，異常終了します。
Hitachi Command Suite製品のサービスプログラムを停止し，システムを再起動した後，再実行してください。再実行後もこのメッセージが出力される場合は，システムコールのerrno値※に従って，対処をしてください。

KFPO00114-E
"shmget(aa....aa)" failed. size=bb....bb, errno=ccc
aa....aa：サーバ識別子
bb....bb：取得しようとした共用メモリのサイズ（単位：バイト）
ccc：shmgetシステムコールのerrno値
出力先：syslogまたはイベントログ
サーバaa....aaが使用する共用メモリの取得時，shmgetシステムコールでエラーが発生しました。システムは，処理を終了します。
Hitachi Command Suite製品のサービスプログラムを停止し，システムを再起動した後，再実行してください。再実行後もこのメッセージが出力される場合は，システムコールのerrno値※に従って，対処をしてください。

注※

errno値ごとの原因と対処について次の表に示します。

errno値
原因
対処

Windows
SolarisおよびLinux
Windows
SolarisおよびLinux

12
リソースが不足しています。
取得しようとした共用メモリのサイズがマシン上のメモリ量を超えています。
Hitachi Command Suite製品がセットアップされているシステムの性能が，前提条件を満たしているか確認してください。
システムが前提条件を満たしていない場合は，チューニングしてください。
システムが前提条件を満たしている場合は，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

22
HiRDBの稼働中に，HiRDBのインストールディレクトリ下の作業ファイルを削除した可能性があります。
取得しようとした共用メモリのサイズが，OSのカーネルパラメーターのshmmaxの指定値を超えています。
hcmdssrv /stopコマンドで，Hitachi Command Suite共通コンポーネントのサービスを停止してください。
その後，hcmdssrv /startコマンドで，Hitachi Command Suite共通コンポーネントのサービスを再起動してください。
Solaris版：
カーネルパラメーターのshmsys:shminfo_shmmaxの指定値を大きくした後，該当するサーバを再起動してください。
Linux版：
カーネルパラメーターのkernel.shmmaxの指定値を大きくした後，該当するサーバを再起動してください。

28
インストールドライブの容量が不足しています。
共用メモリ識別子の数がOSの上限値を超えています。
インストールドライブに，共用メモリサイズ以上の空き容量を確保してください。
次の対処をしてください。
・同一マシン上にある共用メモリセグメント数を減らしてください。
・カーネルパラメーターのshmmniの指定値を大きくしてください。

上記以外
－
－
保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

表13-4 HiRDBのメッセージ（KFPR）

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KFPR26032-E
Unable to remove temporary file, host=aa....aa, file=bb....bb
aa....aa：削除できないファイルがあるホスト名
bb....bb：削除できないファイル名
出力先：syslogまたはイベントログ
一時ファイルを削除できません。システムは処理を続行します。
処理が終了したあと，ファイル名bb....bbのファイルを削除してください。このメッセージが何度も出力される場合，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

KFPR26243-E
Unable to remove temporary file, host=aa....aa, file=bb....bb
aa....aa：削除できないファイルがあるホスト名
bb....bb：削除できないファイル名
出力先：syslogまたはイベントログ
一時ファイルを削除できません。システムは，処理を続行します。
処理が終了したあと，ファイル名bb....bbのファイルを削除してください。このメッセージが何度も出力される場合，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

表13-5 HiRDBのメッセージ（KFPS）

メッセージID
メッセージテキスト
説明

KFPS00719-E
Message output error. message ID= aaa
aaa：出力しようとしたメッセージのメッセージID
出力先：固有ログトレース，およびsyslogまたはイベントログ
メッセージを出力するときにメモリ不足が発生しました。システムは，処理を続行します。
Hitachi Command Suite製品のサービスプログラムを停止し，システムを再起動してください。メッセージID aaaの「説明と対処」に記載されている内容に従ってください。

表13-6 HiRDBのメッセージ（対処不要）

プレフィックス
メッセージID

KFPC
KFPC00101-I

KFPD
KFPD00029-W

KFPH
KFPH00035-W，KFPH00110-I，KFPH00115-I，KFPH00130-I，KFPH00134-I，KFPH00157-W，KFPH00210-I，KFPH00211-I，KFPH00212-I，KFPH00213-W，KFPH00372-I，KFPH20006-W，KFPH20007-W，KFPH20008-W，KFPH20009-W，KFPH20010-W，KFPH20015-I，KFPH22004-W，KFPH22012-W，KFPH22017-I，KFPH22019-I，KFPH22020-W，KFPH22021-W，KFPH22022-E，KFPH22023-W，KFPH22024-I，KFPH22030-W，KFPH22031-W，KFPH22034-W，KFPH23008-W，KFPH23013-W，KFPH23014-W，KFPH23017-W，KFPH23018-W，KFPH23024-I，KFPH23030-I，KFPH23201-W，KFPH23202-W，KFPH24004-I，KFPH26001-I，KFPH26010-I，KFPH29005-W，KFPH29006-W，KFPH29008-I

KFPL
KFPL00700-I，KFPL00701-I，KFPL00702-I，KFPL00703-I，KFPL00704-I，KFPL00705-I，KFPL00707-I，KFPL00708-I，KFPL00709-I，KFPL00710-I，KFPL00712-I，KFPL00713-I，KFPL00714-I，KFPL00715-I，KFPL00716-I，KFPL00717-I，KFPL00719-I，KFPL00720-I，KFPL00721-I，KFPL00722-I，KFPL00723-I，KFPL00724-I，KFPL00725-I，KFPL00726-I，KFPL00727-I，KFPL00728-I，KFPL00732-I，KFPL00733-I，KFPL00734-I，KFPL00735-I，KFPL00736-I，KFPL00738-I，KFPL00739-I，KFPL00750-I，KFPL00751-I，KFPL00800-I，KFPL00810-I，KFPL00900-I，KFPL22222-I，KFPL22223-I，KFPL25700-I，KFPL50000-I，KFPL50001-I

KFPR
KFPR00754-I，KFPR00756-I，KFPR00757-I，KFPR00758-I，KFPR00764-I，KFPR00765-I，KFPR00766-I，KFPR00767-I，KFPR00768-I，KFPR00786-I，KFPR16110-I，KFPR26022-I，KFPR26023-I，KFPR26028-I，KFPR26029-I，KFPR26052-I，KFPR26053-I，KFPR26057-I，KFPR26058-I，KFPR26060-I，KFPR26061-W，KFPR26062-W，KFPR26063-I，KFPR26109-I，KFPR26222-I，KFPR26233-I，KFPR26241-W，KFPR26257-I，KFPR26258-I，KFPR26262-W，KFPR26264-I，KFPR26265-I，KFPR26270-W，KFPR26272-W，KFPR26275-I，KFPR26276-I

KFPS
KFPS00056-I，KFPS00354-W，KFPS00441-I，KFPS00444-I，KFPS00446-W，KFPS00447-I，KFPS00450-W，KFPS00451-I，KFPS00610-I，KFPS00611-I，KFPS00847-W，KFPS00860-W，KFPS00958-I，KFPS00971-I，KFPS00972-I，KFPS00973-I，KFPS00980-W，KFPS00983-I，KFPS00985-I，KFPS00986-W，KFPS00988-I，KFPS00990-I，KFPS00991-I，KFPS00993-I，KFPS01001-I，KFPS01008-I，KFPS01011-I，KFPS01012-I，KFPS01041-I，KFPS01043-I，KFPS01044-I，KFPS01051-I，KFPS01060-I，KFPS01061-I，KFPS01062-I，KFPS01063-I，KFPS01104-W，KFPS01108-W，KFPS01109-W，KFPS01114-W，KFPS01116-W，KFPS01128-W，KFPS01130-W，KFPS01151-I，KFPS01152-W，KFPS01153-I，KFPS01154-I，KFPS01155-W，KFPS01156-I，KFPS01157-W，KFPS01161-I，KFPS01162-W，KFPS01163-W，KFPS01175-W，KFPS01182-I，KFPS01206-W，KFPS01211-I，KFPS01212-I，KFPS01213-W，KFPS01215-I，KFPS01216-I，KFPS01217-I，KFPS01218-I，KFPS01221-I，KFPS01222-I，KFPS01224-I，KFPS01225-I，KFPS01227-W，KFPS01228-W，KFPS01229-I，KFPS01234-I，KFPS01250-I，KFPS01252-I，KFPS01253-I，KFPS01255-W，KFPS01258-W，KFPS01262-I，KFPS01263-I，KFPS01265-I，KFPS01266-I，KFPS01269-I，KFPS01271-I，KFPS01278-W，KFPS01279-W，KFPS01800-I，KFPS01803-I，KFPS01813-I，KFPS01814-I，KFPS01819-I，KFPS01826-I，KFPS01830-I，KFPS01831-I，KFPS01832-I，KFPS01833-I，KFPS01836-W，KFPS01837-I，KFPS01838-W，KFPS01840-I，KFPS01842-I，KFPS01843-I，KFPS01849-W，KFPS01872-I，KFPS01877-I，KFPS01878-I，KFPS01888-W，KFPS01890-I，KFPS01894-I，KFPS01900-I，KFPS02101-I，KFPS02104-W，KFPS02105-W，KFPS02112-W，KFPS02118-I，KFPS02119-I，KFPS02122-W，KFPS02123-W，KFPS02124-W，KFPS02125-W，KFPS02127-W，KFPS02176-I，KFPS02177-I，KFPS02179-I，KFPS02181-I，KFPS02183-I，KFPS02185-I，KFPS02186-W，KFPS02187-I，KFPS02188-I，KFPS02189-W，KFPS02194-I，KFPS02195-W，KFPS02196-W，KFPS02240-W，KFPS04320-W，KFPS04321-W，KFPS04322-W，KFPS04323-W，KFPS04370-W，KFPS04371-W，KFPS04372-I，KFPS04373-I，KFPS04605-W，KFPS04620-I，KFPS04624-I，KFPS04629-I，KFPS04643-I，KFPS04644-I，KFPS04650-I，KFPS04651-W，KFPS04654-W，KFPS04660-I，KFPS04661-I，KFPS04663-W，KFPS04664-I，KFPS05024-I，KFPS05025-I，KFPS05048-Q，KFPS05072-W，KFPS05078-I，KFPS05110-I，KFPS05753-W

KFPU
KFPU00210-W，KFPU00211-W，KFPU00212-W

KFPX
KFPX14045-W，KFPX14046-W，KFPX14047-W，KFPX14078-W，KFPX14245-W，KFPX14246-W，KFPX14247-W，KFPX14250-I，KFPX18507-W，KFPX24012-I，KFPX24013-I，KFPX24212-I，KFPX24213-I，KFPX24225-I，KFPX24226-I，KFPX24237-I，KFPX24239-I，KFPX24261-I，KFPX24402-E，KFPX24404-I，KFPX28400-I，KFPX28401-I，KFPX28402-I

表13-7 HiRDBのメッセージ（保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡）

プレフィックス
メッセージID

KFPA
KFPA20005-E，KFPA20006-E

KFPC
KFPC00102-E，KFPC00103-I，KFPC00104-E

KFPD
KFPD00011-E，KFPD00013-E，KFPD00014-E，KFPD00024-W，KFPD00030-W

KFPH
KFPH00131-E，KFPH00133-E，KFPH00141-E，KFPH00142-E，KFPH00153-E，KFPH00154-E，KFPH00155-W，KFPH00156-E，KFPH20001-E，KFPH20011-E，KFPH20012-E，KFPH20013-E，KFPH20016-E，KFPH22005-E，KFPH22006-E，KFPH22007-E，KFPH22008-E，KFPH22009-E，KFPH22010-E，KFPH22011-E，KFPH22014-E，KFPH22015-E，KFPH22016-E，KFPH23001-E，KFPH23002-E，KFPH23009-E，KFPH23010-E，KFPH23011-W，KFPH23012-E，KFPH23015-E，KFPH23016-E，KFPH23021-E，KFPH23029-E，KFPH23031-E，KFPH23032-E，KFPH23033-E，KFPH23034-E，KFPH25101-E，KFPH26000-E，KFPH27000-E，KFPH27004-E，KFPH27009-E，KFPH27010-E，KFPH27011-E，KFPH27030-E，KFPH27032-E，KFPH28001-E

KFPK
KFPK00204-E

KFPL
KFPL10000-E，KFPL10001-E，KFPL10002-E，KFPL10003-E，KFPL10004-E，KFPL10005-E，KFPL10006-E，KFPL11111-E，KFPL15010-E，KFPL15030-E，KFPL15036-E，KFPL15046-E，KFPL15047-E，KFPL15052-E，KFPL15059-E，KFPL15060-E，KFPL15061-E，KFPL15062-E，KFPL15063-E，KFPL15064-E，KFPL15065-E，KFPL15066-E，KFPL15067-E，KFPL15068-E，KFPL15069-E，KFPL15070-E，KFPL15199-E，KFPL15224-E，KFPL15225-E，KFPL15226-E，KFPL15229-E，KFPL15231-E，KFPL15234-E，KFPL15246-E，KFPL15281-E，KFPL15282-E，KFPL15283-E，KFPL15288-E，KFPL15300-E，KFPL15301-E，KFPL15302-E，KFPL15305-E，KFPL15308-E，KFPL15310-E，KFPL15311-E，KFPL15312-E，KFPL15313-E，KFPL15314-E，KFPL15315-E，KFPL15316-E，KFPL15317-E，KFPL15318-E，KFPL15319-E，KFPL15321-E，KFPL15322-E，KFPL15323-E，KFPL15326-E，KFPL15331-E，KFPL15333-E，KFPL15334-E，KFPL15335-E，KFPL15336-E，KFPL15337-E，KFPL15338-E，KFPL15339-E，KFPL15340-E，KFPL15341-E，KFPL15342-E，KFPL15343-E，KFPL15344-W，KFPL15346-W，KFPL15347-E，KFPL15348-E，KFPL15349-E，KFPL16300-E，KFPL16310-E，KFPL16320-E，KFPL16321-E，KFPL16322-E，KFPL16323-E，KFPL16324-E，KFPL16325-W，KFPL16327-E，KFPL17000-E，KFPL17001-E，KFPL17010-E，KFPL20005-E，KFPL20090-E，KFPL20091-E，KFPL20100-E，KFPL22001-E，KFPL23100-E，KFPL23500-E，KFPL24100-E，KFPL24152-E，KFPL24500-E，KFPL24509-E，KFPL24510-E，KFPL25040-E，KFPL25200-E，KFPL25210-E，KFPL25212-E，KFPL25213-E，KFPL25222-W，KFPL25338-E，KFPL25339-E，KFPL25340-E，KFPL25342-E，KFPL25343-E，KFPL25344-E，KFPL25347-E，KFPL25352-E，KFPL25353-E，KFPL25354-E，KFPL25355-E，KFPL25356-E，KFPL25357-E，KFPL25358-E，KFPL25359-E，KFPL25710-E，KFPL25999-E，KFPL26339-E，KFPL26340-E，KFPL26342-E，KFPL27100-E，KFPL27500-E，KFPL28000-E，KFPL28002-E，KFPL28101-E，KFPL28102-E，KFPL28103-E，KFPL28104-E，KFPL51203-E

KFPO
KFPO00100-E，KFPO00109-E，KFPO00111-E，KFPO00112-E，KFPO00115-E

KFPR
KFPR16003-E，KFPR16014-E，KFPR16101-E，KFPR16102-E，KFPR16108-E，KFPR16126-E，KFPR16127-E，KFPR16128-E，KFPR16203-E，KFPR16214-E，KFPR16301-E，KFPR16302-E，KFPR16303-E，KFPR16308-E，KFPR16318-E，KFPR16328-E，KFPR16330-E，KFPR16333-E，KFPR16334-E，KFPR16338-E，KFPR16339-E，KFPR26003-E，KFPR26005-E，KFPR26006-E，KFPR26007-E，KFPR26008-E，KFPR26009-E，KFPR26010-E，KFPR26011-E，KFPR26012-E，KFPR26015-E，KFPR26016-E，KFPR26018-E，KFPR26020-E，KFPR26021-E，KFPR26024-E，KFPR26025-E，KFPR26026-E，KFPR26027-E，KFPR26030-E，KFPR26031-E，KFPR26033-E，KFPR26051-E，KFPR26054-E，KFPR26055-E，KFPR26056-E，KFPR26059-E，KFPR26110-E，KFPR26111-E，KFPR26203-E，KFPR26205-E，KFPR26206-E，KFPR26207-E，KFPR26208-E，KFPR26209-E，KFPR26210-E，KFPR26212-E，KFPR26215-E，KFPR26216-E，KFPR26218-E，KFPR26220-E，KFPR26221-E，KFPR26224-E，KFPR26225-E，KFPR26226-E，KFPR26227-E，KFPR26228-E，KFPR26229-E，KFPR26230-E，KFPR26232-E，KFPR26234-E，KFPR26235-E，KFPR26236-E，KFPR26237-E，KFPR26238-E，KFPR26239-E，KFPR26240-E，KFPR26242-E，KFPR26244-E，KFPR26254-E，KFPR26255-E，KFPR26273-E，KFPR26277-E，KFPR26280-E

KFPS
KFPS00345-W，KFPS00346-E，KFPS00347-E，KFPS00348-E，KFPS00349-E，KFPS00412-E，KFPS00440-W，KFPS00442-E，KFPS00448-E，KFPS00452-E，KFPS00612-E，KFPS00700-E，KFPS00701-E，KFPS00707-E，KFPS00709-E，KFPS00710-E，KFPS00712-E，KFPS00713-E，KFPS00714-E，KFPS00715-E，KFPS00717-E，KFPS00720-E，KFPS00722-E，KFPS00729-E，KFPS00803-E，KFPS00835-E，KFPS00840-E，KFPS00841-E，KFPS00850-E，KFPS00856-E，KFPS00857-E，KFPS00957-E，KFPS00961-E，KFPS00962-E，KFPS00992-E，KFPS01005-E，KFPS01006-E，KFPS01009-E，KFPS01010-E，KFPS01040-E，KFPS01042-E，KFPS01064-E，KFPS01070-E，KFPS01090-E，KFPS01121-E，KFPS01129-E，KFPS01150-E，KFPS01160-E，KFPS01220-E，KFPS01226-E，KFPS01275-E，KFPS01277-E，KFPS01301-E，KFPS01820-E，KFPS01823-E，KFPS01824-E，KFPS01835-E，KFPS01862-E，KFPS01864-E，KFPS01865-E，KFPS01866-E，KFPS01868-E，KFPS01874-E，KFPS01875-E，KFPS01891-E，KFPS01898-E，KFPS02102-E，KFPS02111-E，KFPS02126-E，KFPS02135-E，KFPS02137-E，KFPS02139-E，KFPS02141-E，KFPS02143-E，KFPS02144-E，KFPS02145-E，KFPS02147-E，KFPS02148-E，KFPS02149-E，KFPS02153-E，KFPS02154-E，KFPS02155-E，KFPS02156-E，KFPS02157-E，KFPS02158-E，KFPS02160-E，KFPS02173-E，KFPS02190-E，KFPS02256-E，KFPS03302-E，KFPS04621-E，KFPS04622-E，KFPS04623-E，KFPS04625-E，KFPS04670-E，KFPS05047-E，KFPS05076-E，KFPS05091-E，KFPS05100-E，KFPS05101-E，KFPS05102-E，KFPS05111-E，KFPS05236-E

KFPU
KFPU00215-E，KFPU00216-E，KFPU00217-E，KFPU00218-E，KFPU00219-E，KFPU00220-E，KFPU00222-E，KFPU00223-E，KFPU00240-E，KFPU00241-E，KFPU00242-E，KFPU00243-E，KFPU00244-E，KFPU00245-E，KFPU00246-E，KFPU00247-E，KFPU00248-E，KFPU00249-E，KFPU00250-E，KFPU00251-E

KFPX
KFPX14004-E，KFPX14017-E，KFPX14018-E，KFPX14019-E，KFPX14020-E，KFPX14023-E，KFPX14024-E，KFPX14025-E，KFPX14026-E，KFPX14027-E，KFPX14029-E，KFPX14030-E，KFPX14035-E，KFPX14051-E，KFPX14204-E，KFPX14217-E，KFPX14218-E，KFPX14220-E，KFPX14223-E，KFPX14224-E，KFPX14225-E，KFPX14226-E，KFPX14227-E，KFPX14229-E，KFPX14230-E，KFPX14235-E，KFPX14236-E，KFPX14238-E，KFPX14251-E，KFPX14253-E，KFPX14255-W，KFPX14259-E，KFPX14262-E，KFPX14268-W，KFPX14280-E，KFPX14302-W，KFPX18502-E，KFPX18506-E，KFPX18508-E，KFPX18550-E，KFPX18551-E，KFPX18555-E，KFPX18560-E，KFPX18562-E，KFPX18563-E，KFPX18566-E，KFPX24004-E，KFPX24005-E，KFPX24006-E，KFPX24007-E，KFPX24009-W，KFPX24011-W，KFPX24018-E，KFPX24019-E，KFPX24020-E，KFPX24022-E，KFPX24025-W，KFPX24026-E，KFPX24028-W，KFPX24029-W，KFPX24030-E，KFPX24202-E，KFPX24204-E，KFPX24205-E，KFPX24206-E，KFPX24207-E，KFPX24211-W，KFPX24218-E，KFPX24219-E，KFPX24220-E，KFPX24222-E，KFPX24223-E，KFPX24227-E，KFPX24228-E，KFPX24229-E，KFPX24230-E，KFPX24231-W，KFPX24232-E，KFPX24233-E，KFPX24234-E，KFPX24235-E，KFPX24236-E，KFPX24238-W，KFPX24240-W，KFPX24241-E，KFPX24242-W，KFPX24243-E，KFPX24244-I ，KFPX24246-W，KFPX24262-E，KFPX24263-E，KFPX24264-E，KFPX24265-E，KFPX24266-E，KFPX24268-E，KFPX24269-E，KFPX24270-E，KFPX24271-E，KFPX24272-E，KFPX24273-E，KFPX24274-E，KFPX24275-E，KFPX24403-E，KFPX24407-E，KFPX24408-E，KFPX24409-E，KFPX24410-E，KFPX28405-E，KFPX28407-E，KFPX28502-E，KFPX28503-E，KFPX28504-W

表13-8 HiRDBのメッセージ（再実行）

プレフィックス
メッセージID

KFPD
KFPD00012-E，KFPD00020-E，KFPD00021-E

KFPH
KFPH00132-E，KFPH00145-E，KFPH20003-E，KFPH21001-E，KFPH22002-E，KFPH22013-E，KFPH23003-E，KFPH23004-E，KFPH23005-E，KFPH23025-E，KFPH23026-E，KFPH25002-E，KFPH27005-E，KFPH29009-W

KFPI
KFPI21582-E

KFPL
KFPL15040-E，KFPL15048-E，KFPL15240-E，KFPL20001-E，KFPL20003-E，KFPL20200-E，KFPL22000-E，KFPL25341-E

KFPR
KFPR16005-E，KFPR16205-E，KFPR26001-E，KFPR26002-E，KFPR26017-E，KFPR26201-E，KFPR26202-E，KFPR26217-E

KFPS
KFPS00430-E，KFPS00443-I，KFPS00460-E，KFPS00609-E，KFPS00703-E，KFPS00836-E，KFPS00854-W，KFPS00855-W，KFPS00888-W，KFPS00889-E，KFPS00900-I，KFPS00955-E，KFPS00965-E，KFPS01091-E，KFPS01099-E，KFPS01103-E，KFPS01113-E，KFPS01115-E，KFPS01125-E，KFPS01200-E，KFPS01201-E，KFPS01204-E，KFPS01205-E，KFPS01223-E，KFPS01274-E，KFPS01300-E，KFPS01303-E，KFPS01812-E，KFPS01844-E，KFPS01847-E，KFPS01861-E，KFPS01871-E，KFPS02182-E，KFPS02200-E，KFPS02210-E，KFPS02255-E，KFPS04652-E

KFPU
KFPU00221-E

KFPX
KFPX18410-E，KFPX24001-E，KFPX24015-E，KFPX24024-E，KFPX24201-E，KFPX24208-E，KFPX24215-E，KFPX24405-E

表13-9 HiRDBのメッセージ（データベース回復）

プレフィックス | メッセージID
KFPH | KFPH00306-E，KFPH00307-E，KFPH00308-E，KFPH00309-E，KFPH20005-E，KFPH22001-E，KFPH22003-E，KFPH22018-W，KFPH22025-E，KFPH22026-E，KFPH23007-E，KFPH23023-I，KFPH23100-E，KFPH23101-E，KFPH25000-E，KFPH25001-E，KFPH27006-E，KFPH27007-E，KFPH27008-E
KFPI | KFPI21561-E，KFPI21562-E
KFPL | KFPL20020-E
KFPR | KFPR26072-E
KFPS | KFPS01180-E，KFPS01181-E，KFPS01183-E，KFPS01184-E，KFPS01185-E，KFPS01202-E，KFPS01203-E，KFPS01251-E，KFPS01256-E，KFPS01257-E，KFPS01260-E，KFPS01261-E，KFPS01264-E，KFPS01267-E，KFPS01268-E，KFPS01270-E，KFPS01272-E，KFPS01273-E，KFPS01302-E，KFPS02174-E，KFPS02220-E
KFPX | KFPX24017-E，KFPX24217-E

表13-10 HiRDBのメッセージ（再起動後に再実行）

プレフィックス | メッセージID
KFPL | KFPL20000-E，KFPL23000-E，KFPL23001-E
KFPS | KFPS00403-E，KFPS00705-E，KFPS00830-E，KFPS01821-E，KFPS01845-E，KFPS01846-E，KFPS01851-E，KFPS01870-E，KFPS02110-E，KFPS02114-E，KFPS02115-E，KFPS02159-E，KFPS02254-E，KFPS04655-E

14. RPMで始まるメッセージ

この章では，Replication Managerに関するメッセージについて説明します。

この章の構成

14.1 RPM-00000～RPM-09999

14.2 RPM-10000～RPM-19999

14.3 RPM-20000～RPM-29999

14.1 RPM-00000～RPM-09999

Replication Managerに関するメッセージ（RPM-00000～RPM-09999）を次の表に示します。

表14-1 RPM-00000～RPM-09999：Replication Managerのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

RPM-00001
選択されたボリュームはコマンドデバイスです。(ボリューム: ＜ボリューム＞)
要因
コマンドデバイスが選択されています。
対処
対象のボリュームをペア操作対象から除外してください。

RPM-00002
選択されたボリュームはプールボリュームまたはジャーナルボリュームとして使用されています。(ボリューム: ＜ボリューム＞)
要因
プールボリュームまたはジャーナルボリュームが選択されています。
対処
対象のボリュームをペア操作対象から除外してください。

RPM-00003
選択されたボリュームは未サポートのストレージのボリュームです。(ボリューム: ＜ボリューム＞)
要因
ペア設定をサポートしていないストレージのボリュームが選択されています。
対処
対象のボリュームをペア操作対象から除外してください。

RPM-00004
選択されたボリュームはすでにペアになっています。(正ボリューム: ＜正ボリューム＞，副ボリューム: ＜副ボリューム＞)
要因
ペアになっているボリュームが選択されています。
対処
対象のボリュームをペア操作対象から除外してください。

RPM-00005
選択されたボリュームはホストI/O抑止モードが有効になっています。(ボリューム: ＜ボリューム＞)
要因
ホストI/O抑止モードが有効になっているボリュームが選択されています。
対処
対象のボリュームのホストI/O抑止モードを無効にするか，またはペア操作対象から除外してください。

RPM-00006
選択されたボリュームはほかのワークフローでリザーブされています。(ワークフロー: ＜ワークフロー名＞，ボリューム: ＜ボリューム＞)
要因
ほかのワークフローでリザーブされているボリュームが選択されています。
対処
リザーブされているボリュームをペア操作対象から除外してください。
リザーブされているボリュームでペア操作を行う場合には，ワークフローを削除してから再度実行してください。

RPM-00007
選択されたボリュームが属するストレージシステムのコマンドデバイスを認識しているペア管理サーバがありません。
要因
コマンドデバイスを認識しているペア管理サーバが存在しません。
対処
次のどれかの対処を実施してください。
・コマンドデバイスを認識しているペア管理サーバを用意し，Replication Managerに認識させてください。
・ペア管理サーバが認識しているコマンドデバイスのセキュリティモードを無効にするか，ペアボリュームをペア管理サーバに割当ててください。

RPM-00008
選択されたボリュームが同一ストレージシステムに属していません。
要因
異なるストレージシステムに属するボリュームが選択されています。
対処
同じストレージシステムのボリュームを選択してください。

RPM-00009
選択されたボリュームのエミュレーションタイプがOPEN-Vではありません。(ボリューム: ＜ボリューム＞)
要因
エミュレーションタイプがOPEN-Vでないボリュームがペアの正ボリュームとして選択されています。
対処
対象のボリュームのエミュレーションタイプをOPEN-Vに変更するか，またはペア操作対象から除外してください。

RPM-00010
選択されたボリュームのコントローラーにプールが設定されていません。(ボリューム: ＜ボリューム＞)
要因
コントローラーにプールが設定されていないボリュームがペアの正ボリュームとして選択されています。
対処
対象のボリュームのコントローラーにプールを設定するか，またはペア操作対象から除外してください。

RPM-00011
選択されたボリュームは仮想ボリュームです。(ボリューム: ＜ボリューム＞)
要因
仮想ボリュームがペアの正ボリュームとして選択されています。
対処
対象のボリュームをペア操作対象から除外してください。

RPM-00012
選択されたボリュームはS-VOL Disable属性が設定されています。(ボリューム: ＜ボリューム＞)
要因
S-Vol Disable属性が設定されているボリュームが選択されています。
対処
対象のボリュームのS-Vol Disable属性を解除するか，またはペア操作対象から除外してください。

RPM-00013
選択されたボリュームは仮想ボリュームです。(ボリューム: ＜ボリューム＞)
要因
仮想ボリュームがペアの副ボリュームとして選択されています。
対処
対象のボリュームをペア操作対象から除外してください。

RPM-00014
選択されたボリュームは仮想ボリュームではありません。(ボリューム: ＜ボリューム＞)
要因
仮想ボリュームでないボリュームが選択されています。
対処
対象のボリュームをペア操作対象から除外してください。

RPM-00015
選択されたボリュームのエミュレーションタイプがOPEN-Vではありません。(ボリューム: ＜ボリューム＞)
要因
エミュレーションタイプがOPEN-Vでないボリュームがペアの副ボリュームとして選択されています。
対処
対象のボリュームのエミュレーションタイプをOPEN-Vに変更するか，またはペア操作対象から除外してください。

RPM-00016
選択されたボリュームのコントローラーにプールが設定されていません。(ボリューム: ＜ボリューム＞)
要因
コントローラーにプールが設定されていないボリュームがペアの副ボリュームとして選択されています。
対処
対象のボリュームのコントローラーにプールを設定するか，またはペア操作対象から除外してください。

RPM-00017
選択されたボリュームはデフォルトポートコントローラーとカレントポートコントローラーが一致していません。(ボリューム: ＜ボリューム＞)
要因
デフォルトポートコントローラーとカレントポートコントローラーが一致していないボリュームが選択されています。
対処
対象のボリュームのデフォルトポートコントローラーとカレントポートコントローラーを一致させるか，ペア操作対象から除外してください。

RPM-00018
正ボリュームと副ボリュームでエミュレーションタイプが異なっています。(正ボリューム: ＜正ボリューム＞，副ボリューム: ＜副ボリューム＞)
要因
エミュレーションタイプが異なるボリューム同士が選択されています。
対処
正ボリュームと副ボリュームでエミュレーションタイプを同じにしてください。

RPM-00019
正ボリュームと副ボリュームで容量またはブロックサイズが異なっています。(正ボリューム: ＜正ボリューム＞，副ボリューム: ＜副ボリューム＞)
要因
正ボリュームと副ボリュームで容量またはブロックサイズが異なっています。
対処
ボリュームの容量またはブロックサイズが同じボリュームを選択してください。

RPM-00020
正ボリュームと副ボリュームでデフォルトポートコントローラーが異なっています。(正ボリューム: ＜正ボリューム＞，副ボリューム: ＜副ボリューム＞)
要因
デフォルトポートコントローラーが異なるボリューム同士が選択されています。
対処
ボリュームのデフォルトポートコントローラーが同じボリュームを選択してください。

RPM-00021
正ボリュームとして選択されたボリュームの中に，CLPRの異なるボリュームが含まれています。
要因
正ボリュームとして選択されたボリュームの中に，CLPRの異なるボリュームが含まれています。
対処
CLPRが同じボリュームを正ボリュームとして選択してください。

RPM-00022
副ボリュームとして選択されたボリュームの中に，CLPRの異なるボリュームが含まれています。
要因
副ボリュームとして選択されたボリュームの中に，CLPRの異なるボリュームが含まれています。
対処
CLPRが同じボリュームを副ボリュームとして選択してください。

RPM-00023
選択されたボリュームは同じコピーグループに属していません。
要因
異なるコピーグループのボリュームが選択されています。
対処
同じコピーグループのボリュームを選択してください。

RPM-00024
選択されたコピーグループにはペア設定をサポートしていないか，Replication Managerが管理していないストレージのボリュームが含まれています。
要因
ペア設定をサポートしていないか，Replication Managerが管理していないストレージのボリュームが含まれているコピーグループが選択されています。
対処
コピーグループに含まれるボリュームがペア設定をサポートしているか，Replication Managerが管理しているストレージのボリュームであることを確認してから，再度実行してください。

RPM-00025
選択されたコピーグループは複数のコピー種別が混在しています。
要因
複数のコピー種別が混在しているコピーグループが選択されています。
対処
コピーグループに複数のコピー種別のペアが含まれていないことを確認してから，再度実行してください。

RPM-00026
選択されたコピーグループに含まれるボリュームが属するストレージシステムのコマンドデバイスを認識しているペア管理サーバがありません。
要因
コマンドデバイスを認識しているペア管理サーバが存在しません。
対処
コピーグループに含まれるボリュームが属するストレージシステムのコマンドデバイスを認識しているペア管理サーバが存在することを確認してから，再度実行してください。

RPM-00027
コピーグループ名に空白が含まれています。
要因
コピーグループ名に空白が含まれています。
対処
コピーグループ名から空白を削除してください。

RPM-00028
コピーグループ名の先頭に「#」「-」が使用されています。
要因
コピーグループ名の先頭に「#」，「-」が使用されています。
対処
コピーグループ名の先頭から「#」，「-」を削除してください。

RPM-00029
コピーグループ名の長さが31バイトを超えています。
要因
コピーグループ名が31バイトを超えています。
対処
コピーグループ名を31バイト以内にしてください。

RPM-00030
構成定義ファイルのインスタンス番号が0～4094の範囲を超えています。
要因
構成定義ファイルのインスタンス番号が0～4094の範囲を超えています。
対処
構成定義ファイルのインスタンス番号を0～4094の範囲内の値にしてください。

RPM-00031
構成定義ファイルのUDPポート番号が1～65535の範囲を超えています。
要因
構成定義ファイルのUDPポート番号が1～65535の範囲を超えています。
対処
構成定義ファイルのUDPポート番号を1～65535の範囲内の値にしてください。

RPM-00032
正側と副側で同じ構成定義ファイルが選択されています。
要因
正側と副側で同じ構成定義ファイルが選択されています。
対処
正側と副側で異なる構成定義ファイルを選択してください。

RPM-00033
構成定義ファイルが無効です。
要因
構成定義ファイルが無効です。
対処
構成定義ファイルがDevice Managerエージェントでサポートしている形式かどうかを確認してください。構成定義ファイルを修正した場合には，対象のストレージシステム情報の更新を行ったあと，再度実行してください。

RPM-00034
構成定義ファイルに指定したUDPポート番号はすでにほかの構成定義ファイルで使用されています。
要因
ほかの構成定義ファイルで使用されているUDPポート番号が指定されています。
対処
UDPポート番号を変更してください。

RPM-00035
指定されたプールにプールボリュームが登録されていません。
要因
プールボリュームが登録されていないプールが指定されています。
対処
プールボリュームが登録されているプールを選択するか，または指定したプールにプールボリュームを登録してください。

RPM-00036
指定されたジャーナルグループにジャーナルボリュームが登録されていません。
要因
ジャーナルボリュームが登録されていないジャーナルグループが指定されています。
対処
ジャーナルボリュームが登録されているジャーナルグループを選択するか，または指定したジャーナルグループにジャーナルボリュームを登録してください。

RPM-00037
指定されたジャーナルグループはメインフレーム系システムで使用されています。
要因
メインフレーム系システムで使用されているジャーナルグループが指定されています。
対処
メインフレーム系システムで使用されていないジャーナルグループを指定してください。

RPM-00038
指定されたジャーナルグループはほかのコピーグループで使用されています。
要因
ほかのコピーグループで使用されているジャーナルグループが指定されています。
対処
ほかのコピーグループで使用されていないジャーナルグループを指定してください。

RPM-00040
副ボリュームにS-VOL Disable属性が設定されています。
要因
副ボリュームにS-VOL Disable属性が設定されています。
対処
対象のボリュームのS-VOL Disable属性を解除してください。

RPM-00041
正ボリュームにS-VOL Disable属性が設定されています。
要因
正ボリュームにS-VOL Disable属性が設定されています。
対処
対象のボリュームのS-VOL Disable属性を解除してください。

RPM-00042
ペア設定チェックに必要な情報がありません。
要因
構成が変更されている，または情報が正しく設定されていないため，ペア設定チェックに必要な情報が取得できませんでした。
対処
構成情報を更新したあとに，再度実行してください。
アプリケーション以下の＜データベースサーバ名＞サブウィンドウからコピーペア構成定義ウィザードを起動した場合には，Agent設定でインスタンス番号が正しく設定されていない恐れがあります。編集対象のコピーグループが属する構成定義ファイルのインスタンス番号をAgent設定画面で設定してください。

RPM-00043
選択されたボリュームはコピーグループに属していません。
要因
コピーグループに属していないペアのボリュームが選択されているため，ペア設定できません。
対処
ボリュームがコピーグループに属しているか確認してから，再度実行してください。

RPM-00044
選択されたコピーグループは同一の正ボリュームを持つペアが存在しています。
要因
同一の正ボリュームを持つペアが存在しているコピーグループが選択されています。
対処
コピーグループに同一の正ボリュームを持つペアが存在していないことを確認してから，再度実行してください。

RPM-00045
選択されたコピーグループ構成は未サポートの構成です。
要因
ペア設定をサポートしていない構成に属しているコピーグループが選択されています。
対処
コピーグループがサポートされている構成であることを確認してから，再度実行してください。

RPM-00046
副ボリューム側ストレージシステムから正ボリューム側ストレージシステムへのリモートパスが設定されていません。
要因
副ボリューム側ストレージシステムから正ボリューム側ストレージシステムへのリモートパスが設定されていません。
対処
副ボリューム側ストレージシステムから正ボリューム側ストレージシステムへのリモートパスを設定してください。

RPM-00047
選択されたストレージシステムにDMLUが設定されていません。
要因
選択されたストレージシステムにDMLUが設定されていません。
対処
選択したストレージシステムにDMLUを設定してください。

RPM-00048
正ボリューム側ストレージシステムから副ボリューム側ストレージシステムへのリモートパスが設定されていません。
要因
正ボリューム側ストレージシステムから副ボリューム側ストレージシステムへのリモートパスが設定されていません。
対処
正ボリューム側ストレージシステムから副ボリューム側ストレージシステムへのリモートパスを設定してください。

RPM-00049
正ボリューム側ストレージシステムと副ボリューム側ストレージシステムの双方向にCU Freeのリモートパスが設定されていません。
要因
正ボリューム側ストレージシステムと副ボリューム側ストレージシステムの双方向にCU Freeのリモートパスが設定されていません。
対処
正ボリューム側ストレージシステムと副ボリューム側ストレージシステムの双方向にCU Freeのリモートパスを設定してください。

RPM-00050
指定したコピーグループ名はすでに同じ構成定義ファイルで使用されています。(ペア管理サーバ名: ＜ペア管理サーバ名＞，インスタンス番号: ＜インスタンス番号＞，グループ名: ＜グループ名＞)
要因
同じ構成定義ファイルで使用されているコピーグループ名が指定されています。
対処
タスクの作成に失敗した場合，指定したコピーグループ名または構成定義ファイルを変更してください。
タスクの実行に失敗した場合，指定したコピーグループ名または構成定義ファイルを変更して，タスクを再作成してください。

RPM-00051
指定したペア名はすでに同じ構成定義ファイルで使用されています。(ペア管理サーバ名: ＜ペア管理サーバ名＞，インスタンス番号: ＜インスタンス番号＞，ペア名: ＜ペア名＞)
要因
同じ構成定義ファイルで使用されているペア名が指定されています。
対処
タスクの作成に失敗した場合，指定したペア名または構成定義ファイルを変更してください。
タスクの実行に失敗した場合，指定したペア名または構成定義ファイルを変更して，タスクを再作成してください。

RPM-00052
ログファイルの初期化に失敗しました。このログファイルにログは出力されません。(ログファイルパス: ＜ログファイルパス＞)
要因
ディレクトリが存在しないか，書き込み権限がありません。
対処
ディレクトリを見直してください。

RPM-00053
選択されたボリュームが同一プレフィックスに属していません。
要因
異なるプレフィックスに属するボリュームが選択されています。
対処
同じプレフィックスに属するボリュームを選択してください。

RPM-00054
選択されたボリュームが同じディスク構成定義ファイルに属していません。
要因
異なるディスク構成定義ファイルに属するボリュームが選択されています。
対処
同じディスク構成定義ファイルに属するボリュームを選択してください。

RPM-00055
複数のストレージシステムのボリュームが正側または副側に使用されたコピーグループです。
要因
ペア設定をサポートしていない構成に属しているコピーグループが選択されています。
対処
コピーグループがサポートされている構成であることを確認してから，再度実行してください。

RPM-00056
選択されたグループがコンテナです。
要因
コンテナが選択されています。
対処
コピーグループを選択して再度実行してください。

RPM-00057
編集できないコピーグループが含まれています。
要因
編集できないコピーグループが含まれています。
対処
対象のコピーグループを操作対象から除外してください。

RPM-00059
ペア操作をサポートしていないストレージのペアまたはコピーグループが選択されています。
要因
ペア操作をサポートしていないストレージのペアまたはコピーグループが選択されています。
対処
選択したペアまたはコピーグループに含まれるペアがペア操作をサポートしているストレージのペアであることを確認してから，再度実行してください。

RPM-00060
指定したコピーグループの正側DAD，または副側DADがBCM初期設定パラメーターに登録されていません。該当のDADをBCM初期設定パラメーターに登録するか，BCM初期設定パラメーターに登録されているホストからDADを配布してから，再度実行してください。
要因
指定したコピーグループの正側DAD，または副側DADがBCM初期設定パラメーターに登録されていません。
対処
該当のDADをBCM初期設定パラメーターに登録するか，BCM初期設定パラメーターに登録されているホストからDADを配布してから，再度実行してください。

RPM-00061
指定したボリュームが属するDADがBCM初期設定パラメーターに登録されていません。該当のDADをBCM初期設定パラメーターに登録するか，BCM初期設定パラメーターに登録されているホストからDADを配布してから，再度実行してください。
要因
指定したボリュームが属するDADがBCM初期設定パラメーターに登録されていません。
対処
該当のDADをBCM初期設定パラメーターに登録するか，BCM初期設定パラメーターに登録されているホストからDADを配布してから，再度実行してください。

RPM-00062
対象のペア，またはコピーグループはMainframe Agentで作成されているためReplication Managerでは操作できません。
要因
対象のペア，またはコピーグループはMainframe Agentで作成されています。
対処
対象のペア，またはコピーグループがBCMで作成されていることを確認してから再度実行してください。

RPM-00063
選択されたボリュームに構成定義ファイルが存在するボリュームとしないボリュームが混在しています。
要因
選択されたボリュームに構成定義ファイルが存在するボリュームとしないボリュームが混在しています。
対処
複数のボリュームを選択してコピーペア構成定義ウィザードを起動する場合には，構成定義ファイルが存在するボリュームだけを選択するか，またはそうでないボリュームだけを選択してください。

RPM-00064
マルチターゲット構成の世代数が＜最大管理世代数＞を超えています。
要因
Replication Managerが管理できる世代数の最大を超えています。
対処
マルチターゲット構成の世代数を減らして再度実行してください。

RPM-00400
指定されたユーザーのアクセス権限が不正です。
要因
Device Managerへのアクセス権限がありません。
対処
Device ManagerでModify権限を持ち，リソースグループに"All Resources"が割り当てられているユーザーアカウントの指定が必要です。権限があっても，エラーが発生する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-00412
コピーペア情報の取得に失敗しました。
要因
ストレージの設定がほかのクライアントによって削除されたため，コピーペア情報の取得に失敗しました。
対処
Replication ManagerのWeb Client を使用して，すべてのストレージシステム情報の更新を実行したあとに，再度実行してください。

RPM-00429
リソース情報が削除されているおそれがあります。
要因
リソース情報が削除されているおそれがあります。
対処
リソース情報があるか確認してください。リソース情報が存在する場合は，対象のストレージシステム情報の更新を実行して，構成を最新にしてください。

RPM-00430
EXCTGの設定が不正です。
要因
EXCTGの設定が不正です。
対処
操作対象がコピーグループの場合には，Business Continuity ManagerでEXCTGのすべての設定を解除してください。また，操作対象がコンテナの場合には，Business Continuity ManagerでEXCTGの設定に必要な情報を追加してください。そのあと，構成の更新を実行してください。

RPM-00431
Device Managerの設定情報の取得に失敗しました。
要因
Device Managerの設定情報の取得に失敗しました。
対処
Device Managerの設定情報を見直し，構成の更新を行ったあとに再度実行してください。それでも発生する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-00432
Business Continuity Managerの設定情報の取得に失敗しました。
要因
Business Continuity Managerの設定情報の取得に失敗しました。
対処
Business Continuity Managerの設定情報を見直し，構成の更新を行ったあとに再度実行してください。それでも発生する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-00433
Device Managerのリフレッシュ処理がタイムアウトしました。(タイムアウト時間: ＜タイムアウト時間＞分)
要因
Device Managerでストレージシステム情報更新の処理時間が，Replication Managerのタイムアウト時間を超過しました。
対処
Replication Managerで管理しているストレージシステムのうち，Device Managerのストレージシステム情報更新処理に最も時間のかかるストレージシステムの処理時間を確認してください。そして，処理時間よりも大きい値をbase.propertiesファイルのbase.refreshstorage.polling.timeoutに設定してください。

RPM-00434
処理停止中のため，要求された処理は実行できません。
要因
Replication Managerの停止処理中に処理を要求したか，または削除された情報取得元に対して処理を要求しました。
対処
Replication Managerが起動していて，かつ情報取得元が削除されていないことを確認して，再度実行してください。

RPM-00435
リフレッシュ処理に必要な情報の取得に失敗しました。
要因
リフレッシュ処理に必要な情報の取得に失敗しました。
対処
再度，実行してください。それでも発生する場合は，対象のストレージシステム情報の更新を行ったあとに再度実行してください。

RPM-00436
処理がキャンセルされました。
要因
次のどれかの操作によって処理がキャンセルされました。

Replication Managerの停止

メンテナンスモード・通常モードの切り替え

情報取得元の削除

対処
対処の必要はありません。

RPM-00440
リソースグループ名に誤りがあります。
要因
リソースグループ名に誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00441
リソースグループの説明に誤りがあります。
要因
リソースグループの説明に誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00442
サイト名に誤りがあります。
要因
サイト名に誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00443
サイトの説明に誤りがあります。
要因
サイトの説明に誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00444
ワークフロー(＜ワークフロー名＞)は削除できない状態です。
要因
ワークフローは削除できない状態です。
対処
ワークフローの状態を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00445
ワークフロー(＜ワークフロー名＞)は編集できない状態です。
要因
ワークフローは編集できない状態です。
対処
ワークフローの状態を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00446
ワークフロー(＜ワークフロー名＞)を削除するために必要なユーザー権限が不足しています。
要因
ワークフローを削除するために必要なユーザー権限が不足しています。
対処
ユーザー権限を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00447
ワークフロー(＜ワークフロー名＞)を編集するために必要なユーザー権限が不足しています。
要因
ワークフローを編集するために必要なユーザー権限が不足しています。
対処
ユーザー権限を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00448
ワークフローの登録件数が最大数を超えました。ワークフローを作成できません。ワークフローの最大件数は＜ワークフロー件数＞件です。
要因
これ以上ワークフローを作成できません。
対処
ワークフローの登録件数を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00449
これ以上タスクを作成できません。タスクの最大件数は＜タスク件数＞件です。
要因
これ以上タスクを作成できません。
対処
タスクの登録件数を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00450
Storage System:＜ストレージシステム名＞, Port/Host Group/LUN:｛＜Port名＞｜＜ホストグループ名＞｜＜LUN名＞｝はすでにワークフローで使用されています。
要因
LUNはすでにほかのワークフローで使用されています。
対処
該当するLUNが属しているワークフローを削除するか，または該当するLUNをペア操作対象から除外したあとに，必要に応じて再度実行してください。

RPM-00451
この操作に対する権限が不足しているか，リソースに対するアクセスがリソースグループで制限されています。
要因
この操作に対する権限が不足しているか，リソースに対するアクセスがリソースグループで制限されています。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。
操作に対する権限が不足している場合，ほかのリソースを指定するか，操作対象に指定したリソースにModify以上の権限を割り当ててください。
リソースに対するアクセスがリソースグループで制限されている場合，ほかのリソースを指定するか，操作対象に指定したリソースに対してアクセス権を割り当ててください。
上記の設定が可能なユーザーは操作対象のリソースに対するReplication Managerの権限がAdminであるユーザーです。Replication Managerのライセンスが設定されていない場合，アクセス権の設定が可能なユーザーはDevice Managerで操作対象のリソースに対するロールがAdminであるユーザーです。

RPM-00452
すでに削除されたサイトです。
要因
すでに削除されたサイトです。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。

RPM-00453
すでに別のサイトに属しているリソースがあります。
要因
すでに別のサイトに属しているリソースがあります。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。

RPM-00454
すでに削除されたリソースグループです。
要因
すでに削除されたリソースグループです。構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。

RPM-00455
すでに別のリソースグループに属しているリソースがあります。
要因
すでに別のリソースグループに属しているリソースがあります。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。

RPM-00456
アクセス権が無いリソースが指定されました。
要因
アクセス権が無いリソースに対して操作が行われました。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。
操作に対する権限が不足している場合，ほかのリソースを指定するか，操作対象に指定したリソースにModify以上の権限を割り当ててください。リソースに対するアクセスがリソースグループで制限されている場合，ほかのリソースを指定するか，操作対象に指定したリソースに対してアクセス権を割り当ててください。上記の設定が可能なユーザーは操作対象のリソースに対するReplication Managerの権限がAdminであるユーザーです。Replication Managerのライセンスが設定されていない場合，アクセス権の設定が可能なユーザーはDevice Managerで操作対象のリソースに対するロールがAdminであるユーザーです。

RPM-00457
指定したLUNに属している同じコピーグループはありません。
要因
指定したLUNに属している同じコピーグループは存在しません。
対処
同じコピーグループに属しているLUNを指定してください。

RPM-00458
指定したペアグループ名はすでにトポロジー内に存在しています。
要因
指定したペアグループ名はすでにトポロジー内に存在しています。
対処
トポロジー内に存在していないペアグループ名を指定してください。

RPM-00459
指定したコピー種別に誤りがあります。
要因
指定したコピー種別に誤りがあります。
対処
正しいコピー種別を指定したあと，再度実行してください。

RPM-00460
ペアグループ名に誤りがあります。
要因
ペアグループ名に誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00461
指定したグループは削除できる構成になっていません。
要因
指定したグループは削除できる構成になっていません。
対処
指定したグループの構成を確認してください。次のような構成の場合，次に示す手順に従ってペアグループを削除してください。

単独ペアグループ構成の場合

削除したいペアグループの正側のLUNと同じLUNを使用し，新しいペアグループを作成してから，ペアグループを削除してください。

子グループを持っているグループ構成の場合

削除したいペアグループの子グループを削除してから，ペアグループを削除してください。

RPM-00462
指定したペアグループはすでにコピーグループに割り当てられています。
要因
指定したペアグループはすでにコピーグループに割り当てられています。
対処
対処の必要はありません。

RPM-00463
指定したペアグループはすでに解除されています。
要因
指定したペアグループはすでに解除されています。
対処
対処の必要はありません。

RPM-00464
コピーグループ名に誤りがあります。
要因
コピーグループ名に誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00465
同じLUNはすでにコピーペア一覧に追加されています。
要因
同じLUNはすでにコピーペア一覧に存在しています。
対処
コピーペア一覧に存在していないLUNを指定してください。

RPM-00466
指定した副側のLUNの数と正側のLUNの数は一致しません。
要因
指定した副側のLUNの数と正側のLUNの数は一致しません。
対処
指定した副側のLUNの数と正側のLUNの数を一致させてください。

RPM-00467
指定したコピーペアにはすでに副側のLUNが存在しています。
要因
指定したコピーペアにはすでに副側のLUNが存在しています。
対処
副側のLUNが存在しないコピーペアを指定したあと，再度実行してください。

RPM-00468
コピーペア名に誤りがあります。
要因
コピーペア名に誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00469
指定したLUNはコピーペア一覧にありません。
要因
指定したLUNはコピーペア一覧に存在しません。
対処
コピーペア一覧の状態を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00470
タスク種別の指定に失敗しました。
要因
タスク種別の指定に失敗しました。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00471
指定できるコマンドオプションの設定に失敗しました。
要因
指定できるコマンドオプションの設定に失敗しました。
対処
タスクの操作種別を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00472
指定したコマンドオプション(オプション名:＜オプション名＞)の値に誤りがあります。
要因
指定したコマンドオプションの値に誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00473
指定できないコマンドオプション(オプション名: ＜オプション名＞)の値の取得に失敗しました。
要因
指定できないコマンドオプションの値の取得に失敗しました。
対処
指定できるコマンドオプションを見直したあと，再度実行してください。

RPM-00474
指定されたジャーナルグループIDは登録されていません。
要因
指定されたジャーナルグループIDは登録されていません。
対処
指定したジャーナルグループIDを見直したあと，再度実行してください。

RPM-00475
指定されたプールIDは登録されていません。
要因
指定されたプールIDは登録されていません。
対処
指定したプールIDを見直したあと，再度実行してください。

RPM-00476
すでにシステムから削除されたリソースに対して操作を行いました。
要因
指定したリソースはすでにシステムから削除されています。
対処
画面を更新したあとに再度実行してください。問題が解決しない場合は，構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。

RPM-00477
指定したタスクの実行要求時間に誤りがあります。
要因
指定したタスクの実行要求時間に誤りがあります。
対処
設定したタスクの実行要求時間を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00478
操作できるコピーペアがありません。
要因
操作できるコピーペアが存在しません。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。その後，該当するペアが表示されることを確認し，コピーペア状態の更新を実行してコピーペア状態が操作可能状態になっていることを確認してください。

RPM-00479
指定できるコピー種別がありません。
要因
指定できるコピー種別が存在しません。
対処
作成するグループの構成を確認してください。

RPM-00480
3DC Delta Resync用の非同期リモートコピーのペア作成は，同じ3DCマルチターゲット構成に含まれるほかのリモートコピーの作成後に実行する必要があります。
要因
3DC Delta Resync用の非同期リモートコピーのペア作成は，同じ3DCマルチターゲット構成に含まれるほかのリモートコピーの作成後に実行する必要があります。
対処
3DC Delta Resync用の非同期リモートコピーのペア作成は，同じ3DCマルチターゲット構成に含まれるほかのリモートコピーの作成後に実行してください。

RPM-00481
指定されたMCUは最大数のRCUと接続しています。
要因
指定されたMCUは最大数のRCUと接続しています。
対処
一つのMCUと接続できるRCUが最大数に達しています。接続しているRCUの数を見直してください。

RPM-00482
指定されたRCUは最大数のMCUと接続しています。
要因
指定されたRCUは最大数のMCUと接続しています。
対処
一つのRCUと接続できるMCUが最大数に達しています。接続しているMCUの数を見直してください。

RPM-00483
指定したSSIDまたはパスグループIDはすでに登録されています。
要因
指定したSSIDまたはパスグループIDはすでに登録されています。
対処
SSIDまたはパスグループIDはユニークな値に設定してください。

RPM-00484
選択されたパスに関連するペアがあります。
要因
選択されたパスに関連するペアが存在します。
対処
関連するペアを削除したあとに，再度実行してください。

RPM-00485
ローカルストレージシステムは最大数のリモートパスと接続しています。
要因
ローカルストレージシステムは最大数のリモートパスと接続しています。
対処
ローカルストレージシステムに接続しているリモートパスの数が設定できる最大数に達しています。リモートパスの数を見直してください。

RPM-00486
選択されたリモートストレージシステムは最大数のリモートパスと接続しています。
要因
選択されたリモートストレージシステムは最大数のリモートパスと接続しています。
対処
リモートストレージシステムに登録しているリモートパスの数が登録できる最大数に達しています。リモートパスの数を見直してください。

RPM-00487
Device Managerのバージョンが古いため，機能を実行できません。
要因
Device Managerのバージョンが実行機能をサポートしていないバージョンです。
対処
前提としているDevice Managerのバージョンを見直してください。もし前のバージョンであれば実行機能をサポートしているバージョンにアップグレードしてください。

RPM-00488
同じMCUとRCUの組み合わせがすでにあります。
要因
同じMCUとRCUの組み合わせがすでに存在します。
対処
同じMCUとRCUの組み合わせがすでに存在します。MCUおよびRCUの設定を見直してください。

RPM-00489
指定されたポートはすでに追加されています。
要因
指定されたポートはすでに追加されています。
対処
ポート情報を見直したあとに，再度実行してください。

RPM-00490
指定されたポートはすでに削除されています。
要因
指定されたポートはすでに削除されています。
対処
ポート情報を見直したあとに，再度実行してください。

RPM-00491
リモートパスの数を9本以上，設定しようとしています。
要因
リモートパスの数を9本以上，設定しようとしています。
対処
リモートパス数の設定最大数は8本までです。リモートパスの数を見直してください。

RPM-00492
リモートパスの数を0本にしようとしています。
要因
リモートパスの数を0本にしようとしています。
対処
リモートパスの数を0本にできません。リモートパスの数を見直してください。

RPM-00493
ローカル(Initiator)ポートに指定したポートの関連ポートは，ローカル(RCU Target)ポートには指定できません。
要因
ローカル(Initiator)ポートに指定したポートの関連ポートは，ローカル(RCU Target)ポートには指定できません。
対処
ポート情報を見直したあとに，再度実行してください。

RPM-00494
リモート(RCU Target)ポートに指定したポートの関連ポートは，リモート(Initiator)ポートには指定できません。
要因
リモート(RCU Target)ポートに指定したポートの関連ポートは，リモート(Initiator)ポートには指定できません。
対処
ポート情報を見直したあとに，再度実行してください。

RPM-00495
指定したローカルストレージシステムはすでに最大数のパスが接続されたリモートストレージシステムとして設定されています。
要因
ローカルストレージシステムはすでに最大数のパスが接続されたリモートストレージシステムとして設定されています。
対処
ローカル，およびリモートストレージシステムの設定を見直したあとに，再度実行してください。

RPM-00496
指定したリモートストレージシステムはすでに最大数のパスが接続されたローカルストレージシステムとして設定されています。
要因
リモートストレージシステムはすでに最大数のパスが接続されたローカルストレージシステムとして設定されています。
対処
ローカル，およびリモートストレージシステムの設定を見直したあとに，再度実行してください。

RPM-00497
指定したリモートストレージシステムはすでに最大数のパスが接続されたリモートストレージシステムとして設定されています。
要因
リモートストレージシステムはすでに最大数のパスが接続されたローカルストレージシステムとして設定されています。
対処
ローカル，およびリモートストレージシステムの設定を見直したあとに，再度実行してください。

RPM-00498
指定したローカルストレージシステムはすでに最大数のパスが接続されたリモートストレージシステムとして設定されているため，ローカルストレージシステムとして設定できません。
要因
ローカルストレージシステムはすでに最大数のパスが接続されたリモートストレージシステムとして設定されているため，ローカルストレージシステムとして設定できません。
対処
ローカル，およびリモートストレージシステムの設定を見直したあとに，再度実行してください。

RPM-00499
指定したリモートストレージシステムはすでにローカルストレージシステムとして設定されているため，リモートストレージシステムとして設定できません。
要因
リモートストレージシステムはすでにローカルストレージシステムとして設定されているため，リモートストレージシステムとして設定できません。
対処
ローカル，およびリモートストレージシステムの設定を見直したあとに，再度実行してください。

RPM-00500
ペア設定に必要な情報の取得に失敗しました。
要因
タスクを作成した後で構成が変更されたため，ペア設定に必要な情報の取得に失敗しました。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。
そのあと，Replication Managerの構成情報に操作対象リソースが表示されることを確認してからタスクを再度実行してください。
タスクを作成した後に構成を変更している場合は，タスクを再作成して実行してください。

RPM-00501
指定されたアラート設定の取得に失敗しました。(アラート名: ＜アラート名＞)
要因
指定されたアラート設定はすでに削除されているおそれがあります。
対処
アラート設定を見直してください。

RPM-00502
実行したタスクの構成の反映に必要な情報の取得に失敗しました。
要因
タスクの実行中に構成が変更されたため，実行したタスクの構成の反映に失敗しました。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。
そのあと，Replication Managerの構成情報にタスクの実行結果が反映されていることを確認してください。
実行結果が反映されている場合はタスクを再度実行する必要はありません。
実行結果が反映されていない場合はタスクを再度実行してください。
また，関連するタスクの実行が完了していない場合は，タスクを再作成して実行してください。

RPM-00503
エージェントからのコピーペア状態の取得に失敗しました。ホスト名:＜ホスト名＞,インスタンス番号:＜インスタンス番号＞,コピーグループ名:＜コピーグループ名＞
要因
構成が変更されているおそれがあります。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。

RPM-00504
コピーペア状態の取得に失敗しました。ペア名:＜コピーペア名＞,正側ホスト名:＜正側ホスト名＞,副側ホスト名:＜副側ホスト名＞
要因
構成が変更されているおそれがあります。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。その後，該当するペアが表示されることを確認し，コピーペア状態の更新を実行してコピーペア状態が完了状態になっていることを確認してください。

RPM-00505
タスクの完了確認がキャンセルされました。
要因
コマンドの実行は成功しましたが，サービスが停止されたことで，完了確認処理がキャンセルされました。
対処
該当するコピーペアを確認し，コピーペア状態が完了状態になっていることを確認してください。

RPM-00506
コピーペア状態が完了状態になりませんでした。ペア名:＜コピーペア名＞,正側コピーペア状態:＜正側コピーペア状態＞,副側コピーペア状態:＜副側コピーペア状態＞
要因
コマンドの実行は成功しましたが，コピーペア状態が処理中または完了以外の状態になりました。またはコピーペア状態の取得に失敗しました。
対処
該当するコピーペアのコピーペア状態をコピーペア一覧から確認してください。意図したコピーペア状態でない場合は，コピーペア状態の変更を行ってください。
副ボリューム側の詳細コピーペア状態がsplit(SSWS)状態の場合はswap操作を実行できません。
その場合，takeover-recovery(resync)操作またはtakeover-recovery(recreate)操作を実行してsplit(SSWS)状態から回復してください。
該当するコピーペアの詳細コピーペア状態がPair(PFUL)状態の場合は，ジャーナルボリュームの使用量またはプールボリュームの使用量がしきい値を超えた状態を示しています。コピーペア一覧から最新のコピーペア状態を確認し，以下のどれかの対処を行ってください。

詳細コピーペア状態がPair(PAIR)状態の場合は，LDEVのリザーブを解除してください。リザーブは対応するワークフローとタスクを削除することで解除できます。

詳細コピーペア状態がPair(PAIR)状態でない場合は，ジャーナルボリュームの使用量またはプールボリュームの使用量がしきい値を超えた原因を分析して対処したあと，意図したコピーペア状態でない場合は，コピーペア状態の変更を行ってください。主な原因として以下のことが考えられます。

ジャーナルボリュームの使用量またはプールボリュームの使用量が不足している

タスク実行時にストレージシステムに過度の負荷が掛かっている

ネットワークに過度の負荷が掛かっている

該当するコピーペアのコピーペア状態がunknownと表示されている場合は，コピーペア状態の取得に失敗しているおそれがあります。Device ManagerエージェントおよびRAID Managerが正しく動作していることを確認してください。そのあと，コピーペア状態の更新を実行してください。

RPM-00508
プール使用率を取得できるペア管理サーバがありません。
要因
エンタープライズクラスストレージのプール使用率を取得できるペア管理サーバが存在しません。
対処
該当するストレージシステムのコマンドデバイスを認識しているペア管理サーバをReplication Managerに認識させてください。

RPM-00509
プール使用率を取得できるペア管理サーバがありません。
要因
ミッドレンジストレージのプール使用率を取得できるペア管理サーバが存在しません。
対処
該当するストレージシステムのプールを使用しているペアを管理しているペア管理サーバをReplication Managerに認識させてください。

RPM-00510
ジャーナル使用率を取得できるペア管理サーバがありません。
要因
ジャーナル使用率を取得できるペア管理サーバが存在しません。
対処
該当するストレージシステムのコマンドデバイスを認識しているペア管理サーバをReplication Managerに認識させてください。

RPM-00511
ボリュームスキャンが失敗しました。（スキャン範囲：＜スキャン範囲＞，詳細：＜Business Continuity Managerエラーコード Business Continuity Managerエラーメッセージ (Business Continuity Managerリターンコード)＞）
要因
ボリュームスキャンが失敗しました。
対処
詳細に表示されているBusiness Continuity Managerのエラーを取り除いたあと，再度実行してください。

RPM-00512
ボリュームスキャンが一部失敗しました。（スキャン範囲：＜スキャン範囲＞，詳細：＜Business Continuity Managerエラーコード Business Continuity Managerエラーメッセージ (Business Continuity Managerリターンコード)＞）
要因
ボリュームスキャンが一部失敗しました。
対処
詳細に表示されているBusiness Continuity Managerのエラーを取り除いたあと，再度実行してください。

RPM-00513
ディスク構成定義ファイル作成が失敗しました。（詳細：＜Business Continuity Managerエラーコード Business Continuity Managerエラーメッセージ (Business Continuity Managerリターンコード)＞）
要因
ディスク構成定義ファイル作成が失敗しました。
対処
詳細に表示されているBusiness Continuity Managerのエラーを取り除いたあと，再度実行してください。

RPM-00515
ディスク構成定義ファイルの配布が失敗しました。（配布先：｛＜情報取得元＞｜＜プレフィックス名＞｝，詳細：＜Business Continuity Managerエラーコード Business Continuity Managerエラーメッセージ (Business Continuity Managerリターンコード)＞）
要因
ディスク構成定義ファイルの配布が失敗しました。
対処
詳細に表示されているBusiness Continuity Managerのエラーを取り除いたあと，再度実行してください。

RPM-00517
ディスク構成定義ファイル作成に必要な情報の取得に失敗しました。
要因
構成が変更されているおそれがあります。または，アロケートされているだけのディスク構成定義ファイルを配布しようとしているおそれがあります。
対処
構成の更新を行い，再度実行してください。同じエラーが発生する場合は構成を確認し，実行可能な操作であることを確認してから再度実行してください。

RPM-00518
ボリュームスキャン結果が0件でした。（スキャン範囲：＜スキャン範囲＞）
要因
ボリュームスキャン結果が0件でした。
対処
対象のスキャン範囲を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00519
ダミーデバイス番号が付与できませんでした。（スキャン範囲：＜スキャン範囲＞，ダミーデバイス番号の開始番号：＜ダミーデバイス番号の開始番号＞）
要因
ダミーデバイス番号が付与できませんでした。
対処
対象のスキャン範囲についてダミーデバイス番号の開始番号を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00520
Device Managerがストレージシステム情報を更新中のため，構成情報の取得に失敗しました。
しばらく時間をおいてから再度実行してください。
同じエラーが発生する場合は，Device Managerのストレージシステム情報を更新後，再度実行してください。
要因
Device Managerがストレージシステム情報を更新中のため，構成情報の取得に失敗しました。
対処
しばらく時間をおいてから再度実行してください。同じエラーが発生する場合は，Device Managerのストレージシステム情報を更新後，再度実行してください。

RPM-00521
リモートスキャン範囲にコマンドデバイスが含まれていないため，ボリュームスキャンを実行できません。（コマンドデバイスの装置製番：＜コマンドデバイスの装置製番＞，コマンドデバイスのLDEV番号：＜コマンドデバイスのLDEV番号＞）
要因
リモートスキャン範囲にコマンドデバイスが含まれていないため，ボリュームスキャンを実行できません。
対処
対象のDKCのコマンドデバイスを含むようにリモートスキャン範囲を指定し，再度実行してください。

RPM-00523
対象のタスクがありません。
要因
対象のタスクが削除されているおそれがあります。
対処
画面を再表示してから再度実行してください。

RPM-00524
対象のタスクは実行中のため，実行できません。
要因
対象のタスクは実行中です。
対処
しばらく時間をおいてから再度実行してください。

RPM-00525
定義内容が同じタスクはすでに登録されています。（既存タスクID：＜既存タスクID＞）
要因
既存のタスクと定義内容が同じタスクを作成しようとしています。
対処
定義内容が同じタスクは一つしか作成できません。該当するタスクを編集するか，削除後に再度実行してください。

RPM-00526
タスクの最大件数を超えるため，スケジュール情報の更新に失敗しました。（最大件数：＜タスクの最大件数＞）
要因
タスクの最大件数を超えるタスクを作成できません。
対処
タスクの登録件数を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00527
データベースサーバからの情報は取得できましたが，バックアップサーバからマウントまたはアンマウントの操作に必要な情報を取得できませんでした。(バックアップサーバ名：＜バックアップサーバ名＞，詳細: ＜Replication Manager Application Agentエラーコード Replication Manager Application Agentエラーメッセージ＞)
要因
データベースサーバからの情報を取得できましたが，バックアップサーバからマウントまたはアンマウントの操作に必要な情報を取得できませんでした。
対処
マウントまたはアンマウントの操作が必要な場合は，詳細に表示されているReplication Manager Application Agentの問題を解決したあと，再度実行してください。

RPM-00528
データベースに情報取得元の情報がありません。選択した情報取得元の情報が削除されたおそれがあります。
要因
データベースに情報取得元の情報がありません。選択した情報取得元の情報が削除されたおそれがあります。
対処
画面を再表示したあと，再度実行してください。

RPM-00529
アプリケーション連携機能の処理に必要な情報の取得に失敗しました。
要因
アプリケーション連携機能の処理に必要な情報の取得に失敗しました。
対処
ホスト情報の更新を実行して，構成を最新にしてください。

RPM-00530
データベースのアクセスに失敗しました。
要因
データベースへのアクセスが失敗しました。
対処
処理を再度実行してください。

RPM-00531
コピーペア状態の取得に失敗しました。グループ名:＜コピーグループ名＞,正側ホスト名:＜正側ホスト名＞,副側ホスト名:＜副側ホスト名＞
要因
構成が変更されているおそれがあります。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。その後，該当するペアが表示されることを確認し，コピーペア状態の更新を実行してコピーペア状態が完了状態になっていることを確認してください。

RPM-00532
接続したDevice Managerエージェントはコンシステンシーグループを使用したコピーペアの作成をサポートしていません。
要因
接続したDevice Managerエージェントはコンシステンシーグループを使用したコピーペアの作成をサポートしていません。
対処
Device ManagerエージェントをReplication Managerと同等のバージョンに更新してください。

RPM-00533
初期設定パラメーターにローカルサイトのDADIDが設定されていないプレフィックスがあります。
要因
初期設定パラメーターにローカルサイトのDADIDが設定されていないプレフィックスが存在します。
対処
初期設定パラメーターを見直したあと，再度実行してください。

RPM-00534
初期設定パラメーターに一つのDADIDが複数のスキャン種別で設定されています。
要因
初期設定パラメーターに一つのDADIDが複数のスキャン種別で設定されています。
対処
初期設定パラメーターを見直したあと，再度実行してください。

RPM-00535
初期設定パラメーターにNon Gen'ed DADIDがプレフィックスごとに異なって設定されています。
要因
初期設定パラメーターにNon Gen'ed DADIDがプレフィックスごとに異なって設定されています。
対処
初期設定パラメーターを見直したあと，再度実行してください。

RPM-00536
初期設定パラメーター内のDADIDは，ほかのBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentの初期設定パラメーターで使用されています。
要因
初期設定パラメーター内のDADIDは，ほかのBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentの初期設定パラメーターで使用されています。
対処
初期設定パラメーターを見直したあと，再度実行してください。

RPM-00537
Replication Managerに登録されている初期設定パラメーターと設定内容が異なります。
要因
Replication Managerに登録されている初期設定パラメーターと設定内容が異なります。
対処
Replication ManagerからBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentを削除し再度登録するか，または，初期設定パラメーターをReplication Managerに登録されている設定内容に戻してください。

RPM-00538
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentのバージョンが不正です。(情報取得元: ＜情報取得元名＞)
要因
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentのバージョンがダウングレードされているおそれがあります。
対処
該当するBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentのバージョンがダウングレードされていないか確認してください。以前に運用していたバージョンよりダウングレードしてBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentを使用する場合，情報取得元から該当するBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentを削除し，再度登録してください。

RPM-00539
Configurationファイルが，Replication Manager，およびBusiness Continuity ManagerまたはMainframe AgentでサポートされていないバージョンのBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentで作成されているため，操作することができません。 (Configurationファイルのバージョン: ＜Configurationファイルのバージョン＞)
要因
Configurationファイルが，Replication Manager，およびBusiness Continuity ManagerまたはMainframe AgentでサポートされていないバージョンのBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentで作成されています。
対処
ConfigurationファイルをサポートするバージョンへReplication Manager，およびBusinessContinuity ManagerまたはMainframe Agentをアップグレードしてください。

RPM-00540
Replication Managerが許可しないバージョンのBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentがある，もしくはBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentの初期設定パラメーターの内容が不正なため，メインフレーム系システムを操作することができません。
要因
Replication Managerが許可しないバージョンのBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentが存在します。もしくは，Replication Managerに登録されている複数のBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentで，初期設定パラメーターに同じローカルDADIDが設定されています。
対処
システム全体のBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentのバージョンと初期設定パラメーターを見直してください。

RPM-00541
前提のタスクが成功していないためタスクが実行できません。
要因
前提のタスクが成功していません。
対処
前提のタスクを成功させたあとに，再度実行してください。

RPM-00542
最新のディスク構成定義ファイルがホストに配布されていません。(ホスト名: ＜ホスト名＞, プレフィックス名: ＜プレフィックス名＞, DADID: ＜DADID＞)
要因
最新のディスク構成定義ファイルが配布されていません。
対処
最新のディスク構成定義ファイルをホストに配布したあとに，タスクを再度実行してください。

RPM-00543
コピーグループ情報の取得に失敗しました。(コピーグループ名: ＜コピーグループ名＞)
要因
構成が変更されているおそれがあります。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。その後，該当するコピーグループが表示されることを確認してください。

RPM-00544
ボリューム情報の取得に失敗しました。(ボリューム名: ＜ボリューム名＞)
要因
構成が変更されているおそれがあります。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。その後，該当するボリュームが表示されることを確認してください。

RPM-00545
指定されたコピーグループに対する操作は実行できません。(ホスト名: ＜ホスト名＞，プレフィックス名: ＜プレフィックス名＞, コピーグループ名: ＜コピーグループ名＞)
要因
Replication Managerで操作できないコピーグループに対してペア操作をしました。
対処
対象コピーグループを操作できるソフトウェアを使用して，ペア操作を実行してください。

RPM-00546
配布先コピーグループ情報の取得に失敗しました。
要因
構成が変更されているおそれがあります。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。

RPM-00547
Business Continuity ManagerまたはMainframe AgentのバージョンがConfigurationファイルの操作をサポートしていないバージョンであるため，Configurationファイルを操作することができません。
要因
Business Continuity ManagerまたはMainframe AgentのバージョンがConfigurationファイルの操作をサポートしていないバージョンであるため，Configurationファイルを操作することができません。
対処
Configurationファイルの操作をサポートするバージョンへBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentをアップグレードしてください。

RPM-00548
初期設定パラメーターにプレフィックスが設定されていません。
要因
初期設定パラメーターにプレフィックスが設定されていません。
対処
初期設定パラメーターを見直したあと，再度実行してください。

RPM-00549
指定したミラーIDの値が既存のコピーグループ定義と異なっています。(ミラーID: ＜ミラーID＞, 既存ミラーID: ＜既存ミラーID＞)
要因
指定したミラーIDの値が既存のコピーグループ定義と異なっています。
対処
ミラーIDはコピーグループ定義で同一の値を指定してください。ミラーIDを変更するためには，コピーグループ定義のペアをすべて削除してください。

RPM-00550
コピーペア状態の取得に失敗しました。(ホスト名: ＜ホスト名＞, プレフィックス名: ＜プレフィックス名＞, コピーグループ名: ＜コピーグループ名＞)
要因
構成が変更されているおそれがあります。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。その後，該当するペアが表示されることを確認し，コピーペア状態の更新を実行してコピーペア状態が完了状態になっていることを確認してください。

RPM-00551
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentからのコピーペア状態の取得に失敗しました。(ホスト名: ＜ホスト名＞, プレフィックス名: ＜プレフィックス名＞, コピーグループ名: ＜コピーグループ名＞)
要因
構成が変更されているおそれがあります。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。

RPM-00552
コピーペア状態が完了状態になりませんでした。(リソースID: ＜リソースID＞, 正側コピーペア状態: ＜正側コピーペア状態＞, 副側コピーペア状態: ＜副側コピーペア状態＞)
要因
コマンドの実行は成功しましたが，コピーペア状態が処理中または完了以外の状態になりました。
対処
該当するコピーペアのコピーペア状態を確認してください。意図したコピーペア状態になっていない場合は，コピーペア状態の変更を行ってください。

RPM-00553
処理の一部でエラーが発生しました。(ターゲット：＜ターゲット＞, 詳細：＜Business Continuity Managerエラーコード Business Continuity Managerエラーメッセージ (Business Continuity Managerリターンコード)＞)
要因
Business Continuity Managerコマンドの実行中にエラーが発生しました。
＜ターゲット＞には，次の内容が出力されます。

配布タスクの場合：＜ホスト名/プレフィックス名＞

上記以外のタスクの場合：＜リソースID＞

対処
Business Continuity Managerのメッセージに従って対処してください。Business Continuity ManagerとReplication Managerの構成情報に差異がある場合は構成情報の更新を行ってください。

RPM-00554
配布元のConfigurationファイルが，Replication Manager，およびBusiness Continuity ManagerまたはMainframe AgentでサポートされていないバージョンのBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentで作成されているため，操作することができません。 (Configurationファイルのバージョン: ＜Configurationファイルのバージョン＞)
要因
配布元のConfigurationファイルが，Replication Manager，およびBusiness Continuity ManagerまたはMainframe AgentでサポートされていないバージョンのBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentで作成されています。
対処
Configurationファイルをサポートするバージョンへ配布元のReplication Manager，およびBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentをアップグレードしてください。

RPM-00555
配布先のConfigurationファイルが，Replication Manager，およびBusiness Continuity ManagerまたはMainframe AgentでサポートされていないバージョンのBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentで作成されているため，操作することができません。 (Configurationファイルのバージョン: ＜Configurationファイルのバージョン＞)
要因
配布先のConfigurationファイルが，Replication Manager，およびBusiness Continuity ManagerまたはMainframe AgentでサポートされていないバージョンのBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentで作成されています。
対処
Configurationファイルをサポートするバージョンへ配布先のReplication Manager，およびBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentをアップグレードしてください。

RPM-00556
SIMPLEX状態でないコピーペアがあるため，ペア定義を削除することができません。
要因
SIMPLEX状態でないコピーペアが存在するため，ペア定義を削除することができません。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。その後，次の対処を実行してください。

該当するコピーペアの状態がSIMPLEX状態でない場合，コピーペア状態をSIMPLEXに変更してください。その後，ペア削除タスクを実行してください。

該当するコピーペアが構成情報に表示されない場合，すでにペア定義が削除されている可能性があります。Business Continuity Managerでペア定義の有無を確認し，ペア定義が削除されていた場合はReplication Managerでペア削除タスクを実行する必要はありません。

RPM-00557
ペア状態がswappingのため，ペア削除できません。(ホスト名: ＜ホスト名＞, プレフィックス名: ＜プレフィックス名＞, コピーグループ名: ＜コピーグループ名＞)
要因
ペア削除できないペア状態です。
対処
ペア削除できるペア状態に変更して，再度実行してください。

RPM-00558
ディスク構成定義ファイルがホストに配布されていません。(配布元ホスト名/プレフィックス名: ｛＜配布元ホスト名＞｜＜プレフィックス名＞｝, 配布先ホスト名/プレフィックス名: ｛＜配布先ホスト名＞｜＜プレフィックス名＞｝, DADID: ＜DADID＞)
要因
ディスク構成定義ファイルがコピーグループの配布元または配布先に配布されていません。
対処
配布元と配布先のコピーグループが表示されている場合は，配布先コピーグループを削除してください。その後，ディスク構成定義ファイルをホストに配布したあとに，タスクを再度実行してください。

RPM-00559
コピーグループが配布条件を満たしていません。
要因
コピーグループが配布条件を満たしていません。
対処
マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software ユーザーズガイド」を参照してコピーグループが配布条件を満たすようにしてください。

RPM-00560
バックアップ状態の取得がタイムアウトしました。
要因
バックアップ状態が24時間経過しても取得できなかったため，バックアップ状態の取得がタイムアウトしました。
対処
Replication Manager Application Agentから正しく情報が取得できているか確認してください。情報が取得できている場合，タスク情報更新を実行して，タスクの状態を最新にしてください。

RPM-00561
スケジュール情報がReplication Manager Application Agent上にありません。
要因
スケジュール情報がReplication Manager Application Agent上にありません。
対処
ホスト情報の更新を実行して，構成を最新にしてください。

RPM-00562
実行日時にタスクを実行できませんでした。タスクの実行日時を再設定してください。
要因
タスクの実行日時にReplication Managerが停止していました。
対処
タスクの実行日時を再設定してください。

RPM-00563
Replication Manager Application Agentの設定情報の取得に失敗しました。
要因
Replication Manager Application Agentの設定情報の取得に失敗しました。
対処
Replication Manager Application Agentの設定を見直してください。

RPM-00564
Replication Manager Application Agentのホスト名の取得に失敗しました。
要因
Replication Manager Application Agentのホスト名の取得に失敗しました。
対処
Replication Manager Application Agent情報の更新を実行し，Replication Manager Application Agent情報を最新にしてください。

RPM-00565
コピーペア状態の取得に失敗しました。(ホスト名: ＜ホスト名＞, プレフィックス名: ＜プレフィックス名＞, コピーグループ名: ＜コピーグループ名＞)
要因
構成が変更されているおそれがあります。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。その後，該当するペアがあることを確認したあとに，再度実行してください。

RPM-00566
コピーグループに含まれる既存のすべてのペアを削除，または修正することはできません。
要因
コピーグループに含まれる既存のすべてのペアを削除，または修正することはできません。削除と修正のペア数の合計が既存のペア数と一致する操作も同様にできません。
対処
すべてのペアを削除する場合には，コピーグループの削除を行ってください。また，すべてのペアを修正する場合には，複数回に分けて操作するか，コピーグループの削除を行ったあとにペアを作成してください。

RPM-00567
構成情報の更新中のため，ペア状態の取得に失敗しました。
要因
構成情報の更新中のため，ペア状態の取得に失敗しました。
対処
構成情報の更新後に再度実行してください。

RPM-00568
Replication Manager，およびBusiness Continuity Managerが，Configurationファイルの配布をサポートしていないバージョンのため，操作することができません。 (Configurationファイルのバージョン: ＜Configurationファイルのバージョン＞)
要因
Replication Manager，およびBusiness Continuity ManagerがConfigurationファイルの配布をサポートしていないバージョンです。
対処
Configurationファイルの配布をサポートするバージョンへBusiness Continuity Managerをアップグレードしてください。

RPM-00577
指定可能なプールIDがありません。
要因
プールIDが存在しません。
対処
プールを作成してください。すでに存在する場合は，構成の更新を実行してください。

RPM-00578
指定可能なジャーナルグループIDまたはプールIDがありません。
要因
ジャーナルグループIDまたはプールIDが存在しません。
対処
ジャーナルグループ，またはプールを作成してください。すでに存在する場合は，構成の更新を実行してください。

RPM-00579
操作対象がほかのユーザーによって更新されたか，操作可能な状態ではありません。操作対象の状態を確認して，再度実行してください。
要因
操作対象がほかのユーザーによって更新されたか，操作可能な状態ではありません。
対処
操作対象の状態を確認して，再度実行してください。

RPM-00580
指定したレコードがデータベースにありません。
要因
指定したレコードがデータベースに存在しません。
対処
指定したオブジェクトに関連するデータがほかのユーザーによって削除されたおそれがあります。画面を再表示し，対象のオブジェクトが存在することを確認してください。同じ現象が何度も発生する場合は問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-00581
予期しないエラーが発生しました。(＜詳細＞)
要因
Replication Manager内部のインターフェースで，予期しないエラーが発生しました。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-00590
予期しないエラーが発生しました。
要因
Replication Manager内部のインターフェースで，予期しないエラーが発生しました。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-00591
データベースが不整合な状態です。(テーブル名: ＜テーブル名＞，キー: ＜キー＞)
要因
Replication Manager内部のインターフェースで，データベースの不整合による予期しないエラーが発生しました。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-00592
データベースの更新処理が失敗しました。
要因
データベースの更新処理が失敗しました。
対処
アップグレードインストールを実行した直後の場合は，バックアップしたデータベースをリストアし，Replication Managerを再起動してください。データのインポート直後の場合は，データを再度インポートして，Replication Managerを再起動してください。それでも問題が解決されない場合は，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-00593
指定したプールIDはすでに登録されています。
要因
指定したプールIDはすでに登録されています。
対処
プール一覧の状態を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00594
指定したジャーナルグループIDはすでに登録されています。
要因
指定したジャーナルグループIDはすでに登録されています。
対処
ジャーナルグループ一覧の状態を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00595
すでに削除されたDMLUです。(ボリューム=＜ボリューム＞)
要因
すでに削除されたDMLUです。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。

RPM-00596
指定されたリモートパスは登録されていません。
要因
指定されたリモートパスは登録されていません。
対処
すでに削除されたおそれがあります。ストレージシステム情報の更新を実行して，構成を最新にしてください。

RPM-00597
リモートパスの編集は完了しましたが，ポート属性を「Target」に変更できませんでした。
要因
変更対象のポートまたは変更対象のポートの関連ポートにリモートパスが残っているおそれがあります。
対処
ポートにリモートパスが設定されている場合は事前に削除してから，再度実行してください。

RPM-00600
選択されたリモートパスの情報の一部を取得できませんでした。
ストレージシステム情報の更新を実行後，再度実行してください。
要因
データと実際の構成が違うため，一部の情報を取得できません。
対処
ストレージシステム情報の更新を実行後，再度実行してください。

RPM-00601
アラート名に誤りがあります。
要因
アラート名に誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00602
監視ペア状態に誤りがあります。
要因
監視ペア状態に誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00603
メールサーバに誤りがあります。
要因
メールサーバに誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00604
宛先に誤りがあります。
要因
宛先に誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00605
タイトルに誤りがあります。
要因
タイトルに誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00606
メッセージに誤りがあります。
要因
メール本文（メッセージ）に誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00607
選択されたストレージグループのいくつかに対して，レプリカがありません。
要因
選択されたリストア操作対象にレプリカに含まれていない対象があります。
対処
対象ストレージグループを含んだレプリカを作成してください。

RPM-00608
パスワードに誤りがあります。
要因
パスワードに誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00609
選択されたストレージグループが同じレプリカに属していません。
要因
選択されたストレージグループが同じレプリカに属していません。
対処
ストレージグループを一つずつ選択するか，レプリカ履歴一覧からレプリカを選択して，リストアしてください。

RPM-00610
データ種別に誤りがあります。
要因
データ種別に誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00611
データ保持期間に誤りがあります。
要因
データ保持期間に誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00612
期限切れデータ削除の時間に誤りがあります。
要因
開始時刻に誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00613
間隔に誤りがあります。
要因
間隔に誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00614
エージェントに対する更新間隔設定に誤りがあります。
要因
エージェントに対する更新間隔設定に誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00615
名称に誤りがあります。
要因
名称に誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00616
ホストIDに誤りがあります。
要因
ホストIDに誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00617
ポートに誤りがあります。
要因
ポートに誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00618
ユーザーIDに誤りがあります。
要因
ユーザーIDに誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00619
Device Managerに対する更新間隔の設定に誤りがあります。
要因
Device Managerに対する更新間隔の設定に誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00620
差出人に誤りがあります。
要因
差出人に誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00621
ホストに誤りがあります。
要因
ホストに誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00622
コミュニティに誤りがあります。
要因
コミュニティに誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00623
テンプレートに誤りがあります。
要因
テンプレートに誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00624
開始時刻に誤りがあります。
要因
開始時刻に誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00625
日時に誤りがあります。
要因
日時に誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00626
期間指定に誤りがあります。
要因
期間指定に誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00627
直近に誤りがあります。
要因
直近に誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00628
しきい値に誤りがあります。
要因
しきい値に誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00629
メトリックに誤りがあります。
要因
メトリックに誤りがあります。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00630
情報取得元の登録数が最大数を超えています。最大数=＜登録可能な情報取得元の最大数＞
要因
登録できる情報取得元の最大数を超えるため，これ以上情報取得元を登録できません。
対処
不要な情報取得元を削除したあとに再度実行してください。

RPM-00631
前提バージョンではありません。前提バージョン=＜前提バージョン＞ 情報取得元バージョン情報=＜情報取得元のバージョン情報＞
要因
情報取得元に登録しようとした製品のバージョンが，Replication Managerの前提としているバージョンではありません。
対処
情報取得元に登録しようとした接続先の情報が正しいかを確認してください。また，情報取得元のバージョンを前提としているバージョンに更新してもよいかを確認し，インストール作業をしたあとに再度実行してください。

RPM-00632
アラート設定の登録数が最大数を超えてしまいます。最大数=＜登録可能なアラート設定の最大数＞ 登録数=＜現在のアラート設定の登録数＞
要因
登録できるアラート設定の最大数を超えるため，これ以上アラート設定を登録できません。または，追加しようとするリソースをすべて登録するとアラート設定の最大数を超えてしまうため，これ以上アラート設定を登録できません。
対処
不要なアラート設定を削除したあとに再度実行してください。または，追加しようとするリソースを減らして再度実行してください。

RPM-00633
監視設定はありません。名称=＜名称＞
要因
存在しない情報を参照しようとしました。
対処
直前に別の管理者が情報取得元の削除操作を実行していないか確認してください。

RPM-00634
情報取得元情報はありません。
要因
存在しない情報を参照しようとしました。
対処
直前に別の管理者が情報取得元の削除操作を実行していないか確認してください。

RPM-00635
構成設定はありません。名称=＜名称＞
要因
存在しない情報を参照しようとしました。
対処
直前に別の管理者が情報取得元の削除操作を実行していないか確認してください。

RPM-00636
インストール情報の取得に失敗しました。
要因
Replication Managerのインストール情報の読み込みに失敗しました。
対処
インストール先に，Replication Managerのプロパティファイルが存在し，プロパティファイルが参照できるかを確認してください。プロパティファイルが存在しない場合，Replication Managerを一度アンインストールしてから，再度インストールしてください。

RPM-00637
インストール情報の解析に失敗しました。前提バージョン=＜前提バージョン＞ 情報取得元バージョン情報=＜情報取得元のバージョン情報＞
要因
Replication Managerの前提バージョン情報，または情報取得元のバージョン情報の解析に失敗しました。
対処
情報取得元のバージョンが前提としているバージョンであるかを確認してください。問題がなければ，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-00638
マイコピーグループは構成情報にありません。マイコピーグループ=＜マイコピーグループ＞
要因
登録されたマイコピーグループが現在のReplication Managerの構成情報に存在しません。
対処
マイコピーグループの編集ダイアログで，マイコピーグループの登録内容を確認してください。不要なコピーグループが登録されていた場合，登録を解除してください。そのあとに［マイコピーグループ情報更新］ボタンをクリックして情報を更新してください。

RPM-00639
マイコピーグループの登録数が最大数を超えています。最大数=＜登録可能なマイコピーグループの最大数＞ 指定数=＜登録しようとするマイコピーグループ数＞
要因
登録できるマイコピーグループの最大数を超えるため，指定したマイコピーグループを登録できません。
対処
登録しようとするマイコピーグループを減らして再度実行してください。

RPM-00640
選択されたバックアップサーバは存在しません。
要因
指定されたバックアップサーバのApplication AgentはReplication Managerに登録されていません。
対処
バックアップサーバのApplication Agentを登録後，再度実行してください。

RPM-00641
指定されたローカルのレプリカ管理用バックアップサーバは存在しません。
要因
指定されたバックアップサーバのApplication AgentはReplication Managerに登録されていません。
対処
バックアップサーバのApplication Agentを登録後，再度実行してください。

RPM-00642
指定されたリモートのレプリカ管理用バックアップサーバは存在しません。
要因
指定されたバックアップサーバのApplication AgentはReplication Managerに登録されていません。
対処
バックアップサーバのApplication Agentを登録後，再度実行してください。

RPM-00643
3DCマルチターゲット構成において，リモートコピーのミラーIDは異なる値でなければなりません。
要因
3DCマルチターゲット構成において，リモートコピーのミラーIDは異なる値でなければなりません。
対処
3DCマルチターゲット構成において，リモートコピーのミラーIDとして異なる値を設定してください。

RPM-00644
指定した正方向のスーパバイザDKCが不正です。グループ名 = ＜グループ名＞
要因
指定した正方向のスーパバイザDKCが不正です。
対処
正しいsuper DKCを指定してください。

RPM-00645
指定した逆方向のスーパバイザDKCが不正です。グループ名 = ＜グループ名＞
要因
指定した逆方向のスーパバイザDKCが不正です。
対処
正しいsuper DKCを指定してください。

RPM-00646
指定したEXCTG IDは，すでに別のコピーグループに使用されています。グループ名 = ＜グループ名＞, ストレージシステム名 = ＜ストレージシステム名＞, EXCTG ID = ＜EXCTG ID＞
要因
指定されたEXCTG IDはすでに別のコピーグループに使用されています。
対処
使用されていないEXCTG IDを指定してください。

RPM-00647
指定した調停コマンドデバイスは，すでに別のコピーグループに使用されています。グループ名 = ＜グループ名＞, ストレージシステム名 = ＜ストレージシステム名＞, 調停コマンドデバイス = ＜調停コマンドデバイス＞
要因
指定した調停コマンドデバイスは，すでにほかのコピーグループに使用されています。
対処
使用されていない調停コマンドデバイスを指定してください。

RPM-00648
指定したペアグループ名はすでにトポロジーにあります。
要因
指定したペアグループ名はすでにトポロジーに存在します。
対処
別のペアグループ名を指定してください。

RPM-00649
選択されたペアグループは，すでにコピーグループが割り当て済みです。
要因
選択されたペアグループは，すでにコピーグループが割り当て済みです。
対処
対処の必要はありません。

RPM-00650
選択されたペアグループは，まだコピーグループが割り当てられていません。
要因
選択されたペアグループは，まだコピーグループが割り当てられていません。
対処
対処の必要はありません。

RPM-00651
同じDEVNがすでにコピーペア一覧に追加されています。
要因
同じDEVNがすでにコピーペア一覧に追加されています。
対処
コピーペア一覧に存在していないDEVNを指定してください。

RPM-00652
指定した副側DEVNの数は正側DEVNの数と一致しません。
要因
指定した副側DEVNの数は正側DEVNの数と一致しません。
対処
指定した副側のDEVNの数と正側のDEVNの数を一致させてください。

RPM-00653
指定したDEVNはコピーペア一覧にありません。
要因
指定したDEVNはコピーペア一覧に存在しません。
対処
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00654
副側DEVNはすでに指定したペアにあります。
要因
副側DEVNはすでに指定したペアに存在します。
対処
コピーペア一覧に存在していないDEVNを指定してください。

RPM-00655
レプリカ設定において，既存のタスクから設定値に変更がありません。(タスクID = ＜タスクID＞)
要因
入力情報に変更がないため，タスクを再作成しません。
対処
対処の必要はありません。

RPM-00656
指定したディスク構成定義ファイルには，データセットが割り当てられていません。
要因
データセットが指定したディスク構成定義ファイルに割り当てられていません。
対処
構成を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00657
指定したボリューム範囲はすでに同じディスク構成定義ファイルもしくは，同じBCMのほかのディスク構成定義ファイルにスキャンされています。
要因
指定したボリュームレンジはすでに同じディスク構成定義ファイルもしくは，同じBCMのほかのディスク構成定義ファイルにスキャンされています。
対処
指定したボリューム範囲にスキャン済みのボリュームが含まれる場合，そのボリューム範囲は指定できません。
設定した値を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00658
スキャン候補となるストレージシステムのローカルスキャン(Gen'ed)が実行されていないため，ローカルスキャン(Non-Gen'ed)または，リモートスキャンは実行できません。
要因
スキャン候補となるストレージシステムのローカルスキャン(Gen'ed)が実行されていないため，ローカルスキャン(Non-Gen'ed)または，リモートスキャンは実行できません。
対処
ローカルスキャン(Non-Gen'ed)またはリモートスキャンを実行するためには，スキャン対象となるストレージシステムに対してローカルスキャン(Gen'ed）が実行されている必要があります。
構成を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00659
レプリカを管理するリモートのバックアップサーバが登録されていません。(ホスト名 = ＜ホスト名＞)
要因
レプリカを管理するリモートのバックアップサーバが登録されていません。
対処
リモートのバックアップサーバが追加されていない場合には，Application Agentの追加ダイアログで追加してください。リモートのバックアップサーバが追加されている場合は，Application Agentの設定ダイアログでリモートのレプリカ管理サーバを設定してください。

RPM-00660
スキャン候補となるストレージシステムにルートリストが設定されていないため，ローカルスキャン(Non-Gen'ed)または，リモートスキャンは実行できません。
要因
スキャン候補となるストレージシステムにルートリストが設定されていないため，ローカルスキャン(Non-Gen'ed)または，リモートスキャンは実行できません。
対処
ローカルスキャン(Non-Gen'ed)またはリモートスキャンを実行するためには，スキャン対象となるストレージシステムに対してのルートリストが設定されている必要があります。
構成を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00661
指定したボリューム範囲に，コピーペアを構成するボリューム，もしくは予約されているボリュームがあるため，ボリューム範囲を削除できません。
要因
指定したボリューム範囲に，コピーペアを構成するボリューム，もしくは予約されているボリュームがあるため，ボリューム範囲を削除できません。
対処
サブシステビューまたはホストビューのLDEV一覧Pairedタブを参照して，コピーペアを構成するボリュームが含まれていないことを確認してください。また，Unpairedタブに表示されるボリュームの中に，simplex状態のコピーペアを構成するボリュームがないか確認してください。
選択したボリューム範囲を削除したい場合は，それらのペアを削除してから再度実行してください。

RPM-00662
指定したホストはほかのユーザーによりすでに削除されています。
要因
指定したホストはほかのユーザーによりすでに削除されています。
対処
ホスト一覧画面を再描画し，指定したホストがあるか確認してから，再度実行してください。

RPM-00663
操作できないペアが含まれています。
要因
操作できないペアが含まれています。
対処
選択したすべてのペアが操作できる状態になっていることを確認してください。

RPM-00664
LDEV ＜LDEV名＞ がほかのワークフローによって予約されています。
要因
選択されたLDEVまたはそのストレージシステムがすでににほかのワークフローによって予約されています。
対処
LDEVまたはそのストレージシステムがほかのワークフローによって予約されていないことを確認してから再度実行してください。

RPM-00665
Device Managerサーバのサービスが停止しています。
要因
Device Managerサーバのサービスが停止しています。
対処
サービスを起動したあとで，再度処理を実行してください。

RPM-00666
選択された仮想ホストに共有データパスが設定されていません。(ホスト名 = ＜ホスト名＞)
要因
選択された仮想ホストに共有データパスが設定されていません。
対処
共有データパスをApplication Agentの設定ダイアログで設定したあと，再度レプリカ作成を実行してください。

RPM-00667
作成できるV-VOLグループの最大数を超えています。
要因
作成できるV-VOLグループの最大数を超えています。
対処
不要なV-VOLグループを削除してください。

RPM-00668
V-VOLグループに追加できるV-VOLの最大数を超えています。
要因
V-VOLグループに追加できるV-VOLの最大数を超えています。
対処
不要なV-VOLを削除してください。

RPM-00669
すでに削除されたV-VOLです。
要因
すでに削除されたV-VOLです。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。

RPM-00670
指定したV-VOLはパスが定義されているため削除できません。
要因
指定したV-VOLはパスが定義されているため削除できません。
対処
定義されているパスを削除して，再度実行してください。

RPM-00671
レプリカを管理するバックアップサーバが登録されていません。(ホスト名 = ＜ホスト名＞)
要因
レプリカを管理するバックアップサーバが登録されていません。
対処
バックアップサーバが追加されていない場合には，Application Agentの追加ダイアログで追加してください。バックアップサーバが追加されている場合は，Application Agentの設定ダイアログでローカルおよびリモートのレプリカ管理サーバを設定してください。

RPM-00672
指定したV-VOLは副ボリュームとして使用されているため削除できません。
要因
指定したV-VOLは副ボリュームとして使用されているため削除できません。
対処
スナップショットペアを解除したあと，再度実行してください。

RPM-00673
レプリカを管理するローカルのバックアップサーバが登録されていません。(ホスト名 = ＜ホスト名＞)
要因
レプリカを管理するローカルのバックアップサーバが登録されていません。
対処
ローカルのバックアップサーバが追加されていない場合には，Application Agentの追加ダイアログで追加してください。ローカルのバックアップサーバが追加されている場合は，Application Agentの設定ダイアログでローカルのレプリカ管理サーバを設定してください。

RPM-00674
選択したV-VOLグループはすでに削除されています。
要因
選択したV-VOLグループはすでに削除されています。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。

RPM-00675
指定されたApplication Agentはすでに削除されています。
要因
選択されたApplication Agentは，すでにほかのユーザーにより削除されています。
対処
指定されたApplication Agentはすでに削除されています。リストアを実行したい場合には，Application Agentを追加してください。

RPM-00676
選択されたインフォメーションストアにレプリカがありません。
要因
選択されたインフォメーションストアに対するレプリカが存在しません。
対処
レプリカを作成してください。

RPM-00677
V-VOLの削除に対する処理結果の取得に失敗しました。
要因
V-VOLの削除に対する処理結果の取得に失敗しました。
対処
処理の結果はV-VOL一覧画面を表示して確認してください。

RPM-00678
副側のレプリカ情報が取得できませんでした。
要因
副側のレプリカ情報を取得できませんでした。
対処
副側のレプリカ情報を取得できるように構成を見直して再度実行してください。

RPM-00679
V-VOLの作成に対する処理結果の取得に失敗しました。
要因
V-VOLの作成に対する処理結果の取得に失敗しました。
対処
処理の結果はV-VOL一覧画面を表示して確認してください。

RPM-00680
追加できる主LDEVの最大数を超えています。
要因
追加できる主LDEVの最大数を超えています。
対処
不要な主LDEVを対象のLDEV一覧から削除してください。

RPM-00681
指定したV-VOLグループはすでに存在しています。
要因
指定したV-VOLグループはすでに存在しています。
対処
V-VOL一覧の状態を見直したあと，再度実行してください。

RPM-00682
データベースサーバ(＜ホスト名＞)に対応するバックアップサーバの情報が取得できません。
要因
指定したレプリカのタスクが削除されているおそれがあります。
対処
レプリカを再作成したあと，再度実行してください。

RPM-00683
選択されたタスクに対応するストレージグループの情報の取得に失敗しました。(タスクID = ＜タスクID＞)
要因
ストレージグループが削除された可能性があります。
対処
選択されたタスクが持つストレージグループが存在するか確認してください。ストレージグループが存在する場合は，［リソース］－［アプリケーション］を選択して表示される画面でホストを選択し，ホスト情報更新を行ったあと再度操作してください。ストレージグループが存在しない場合は，タスクを新規作成してください。

RPM-00684
指定したV-VOLは属するV-VOLグループにパスが定義されているV-VOLを含んでいるため削除できません。
要因
指定したV-VOLは属するV-VOLグループにパスが定義されているV-VOLを含んでいるため削除できません。
対処
V-VOLグループからすべてのパスを削除したあと，再度実行してください。

RPM-00685
指定したV-VOLは属するV-VOLグループに副ボリュームとして使用されているV-VOLを含んでいるため削除できません。
要因
指定したV-VOLは属するV-VOLグループに副ボリュームとして使用されているV-VOLを含んでいるため削除できません。
対処
V-VOLグループからすべてのスナップショットペアを解除したあと，再度実行してください。

RPM-00686
ストレージシステムが処理を完了できませんでした。
要因
ストレージシステムが処理を完了できませんでした。
対処
Device Managerサーバのログを参照して問題を解決してください。

RPM-00687
指定したペアまたはコピーグループの正側DADまたは，副側DADがBCM初期設定パラメーターに登録されていません。
要因
指定したペアまたはコピーグループの正側DADまたは，副側DADがBCM初期設定パラメーターに登録されていません。
対処
指定したペアまたはコピーグループの正側DADと副側DADがBCM初期設定パラメーターに登録されていることを確認してから，再度実行してください。

RPM-00688
選択されたDMLUは，すでに最大容量です。(最大容量 = ＜最大容量＞GB)
要因
選択されたDMLUは，すでに最大容量です。
対処
選択されたDMLUは，すでに最大容量であるため，これ以上の拡張はできません。
対処の必要はありません。

RPM-00689
DMLUの状態が不正です。(状態 = ＜状態＞) DMLUの状態が通常もしくは縮退以外の場合，DMLU容量拡張を実行することはできません。
要因
DMLUの状態が不正です。
DMLUの状態が通常もしくは縮退以外の場合，DMLU容量拡張を実行することはできません。
対処
DMLUの状態が正常もしくは縮退状態になっていることを確認したあとに，再度実行してください。

RPM-00690
容量取得元に使用できるパリティグループが存在しません。
要因
空き容量があるパリティグループが存在しません。
DMLUを拡張するには，容量取得元となるパリティグループが必要です。
対処
DMLUの拡張に使用する容量をパリティグループに確保したあとに，再度実行してください。

RPM-00691
DMLU容量拡張に必要な情報の取得に失敗しました。
要因
DMLU拡張に必要な情報の取得に失敗しました。
対処
構成の更新を行ったあとに再度実行してください。

RPM-00701
選択されたコピーペアはクォラムドライブのため操作を行えません。
要因
選択されたコピーペアはクォラムドライブのため操作を行えません。
対処
クォラムドライブ以外のペアを選択して再度実行してください。

RPM-00702
選択されたコピーペアはHAMコピーペアのため操作を行えません。
要因
選択されたコピーペアはHAMコピーペアのため操作を行えません。
対処
HAMコピーペア以外のペアを選択して再度実行してください。

RPM-00703
Eメール送信情報の作成に失敗しました。要因=＜例外の詳細メッセージ＞
要因
メールパラメーターに誤りがあるおそれがあります。
対処
要因として出力された情報を基に，メールパラメーターの設定が正しいかどうかを確認し，誤りがあれば再度登録してください。

RPM-00704
メールサーバへの接続に失敗しました。要因=＜例外の詳細メッセージ＞
要因
メールサーバの設定に誤りがある，または指定したメールサーバが起動していないおそれがあります。
対処
要因として出力された情報を基に，メールサーバの設定が正しいかどうかを確認し，誤りがあれば再度登録してください。また，メールサーバの受付ポートが25となっていること，メールサーバが起動していることを確認してください。

RPM-00705
Eメールの送信に失敗しました。要因=＜例外の詳細メッセージ＞
要因
Eメールの送信に失敗しました。
対処
要因として出力された情報を基に，メールパラメーターの設定が正しいかどうかを確認し，誤りがあれば再度登録してください。

RPM-00706
SNMPトラップ送信情報の作成に失敗しました。
要因
SNMPトラップ通知に必要なパラメーターが正しく設定されていないおそれがあります。
対処
SNMPトラップ通知に必要なパラメーターの設定を確認してください。誤りがあれば再度登録してください。

RPM-00707
内部コマンドの実行に失敗しました。コマンドファイル名=＜コマンドのファイル名＞
要因
Replication Managerの内部で使用しているコマンドの実行に失敗しました。
対処
Replication Managerを実行しているコンピュータのメモリーの空き容量を確認してください。メモリーが不足している場合は，同時に実行している不要なプログラムの停止，メモリーの増設などの方法で，使用できるメモリー量を増やしてください。
それでもこのメッセージが表示される場合は，Replication Managerを一度アンインストールしてから，再度インストールしてください。

RPM-00708
SNMPトラップの送信に失敗しました。要因=＜例外の詳細メッセージ＞
要因
SNMPトラップ通知に必要なパラメーターが正しく設定されていないおそれがあります。
対処
要因として出力された情報を基に，SNMPトラップ通知に必要なパラメーターの設定を確認してください。誤りがあれば再度登録してください。

RPM-00709
ホストへの接続時にエラーが発生しました。要因=＜例外の詳細メッセージ＞
要因
SNMPトラップ通知に必要なパラメーターが正しく設定されていないおそれがあります。
対処
要因として出力された情報を基に，SNMPトラップ通知に必要なホスト名の設定を確認してください。誤りがあれば再度登録してください。

RPM-00710
ホストのIPアドレスが不正です。要因=＜例外の詳細メッセージ＞
要因
SNMPトラップ通知に必要なパラメーターが正しく設定されていないおそれがあります。
対処
要因として出力された情報を基に，SNMPトラップ通知に必要なIPアドレスの設定を確認してください。誤りがあれば再度登録してください。

RPM-00711
予期しないエラーが発生しました。
要因
SNMPトラップ通知に必要なパラメーターが正しく設定されていないおそれがあります。
対処
SNMPトラップ通知に必要なパラメーターの設定を確認してください。誤りがあれば再度登録してください。

RPM-00713
この操作に必要なユーザー権限が不足しています。
要因
この操作に必要なユーザー権限が不足しています。
対処
Modifyユーザーの場合は，Adminユーザーに適切なリソースグループを割り当ててもらってください。
Adminユーザーの場合は，自分で適切なリソースグループを割り当ててください。

RPM-00714
指定された正側CTGID/JNLGIDはほかのコピーグループで使用されています。グループ名 = ＜グループ名＞
要因
指定された正側CTGID/JNLGIDはほかのコピーグループで使用されています。
対処
ほかのコピーグループに使用されていないCTGID/JNLGIDを指定してください。

RPM-00715
指定された副側CTGID/JNLGIDはほかのコピーグループで使用されています。グループ名 = ＜グループ名＞
要因
指定された副側CTGID/JNLGIDはほかのコピーグループで使用されています。
対処
ほかのコピーグループに使用されていないCTGID/JNLGIDを指定してください。

RPM-00716
該当LDEVはすでに別のワークフローで使用されています。ストレージシステム名 = ＜ストレージシステム名＞ LDEV = ＜LDEV名＞
要因
該当LDEVはすでに別のワークフローで使用されています。
対処
別のLDEVを選択して，再度実行してください。

RPM-00717
指定された構成は変更されました。グループ名 = ＜グループ名＞
要因
指定された構成は変更されました。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。

RPM-00718
指定された調停コマンドデバイスは不正です。グループ名 = ＜グループ名＞ ストレージシステム名 = ＜ストレージシステム名＞ 調停コマンドデバイス = ＜調停コマンドデバイス＞
要因
指定された調停コマンドデバイスは不正です。
対処
使用できる調停コマンドデバイスを選択し，再度実行してください。

RPM-00719
この構成は未サポート構成です。同一のコピーグループ内で，同一の正ボリュームが二つ以上の副ボリュームとペアになっています。
要因
この構成は未サポート構成です。同一のコピーグループ内で，同一の正ボリュームが二つ以上の副ボリュームとペアになっています。
対処
オープン構成の場合は，RAID Managerを使用して，正ボリュームと副ボリュームが一対一になるようにコピーグループを修正してください。
メインフレーム構成の場合は，BCMを使用して，正ボリュームと副ボリュームが一対一になるようにコピーグループを修正してください。

RPM-00720
この構成は未サポート構成です。3DC構成のコピーグループ間でペア数が一致していません。
要因
この構成は未サポート構成です。3DC構成のコピーグループ間でペア数が一致していません。
対処
RAID Managerを使用して，3DC構成のコピーグループ間のペア数を一致させてください。

RPM-00721
この構成は未サポート構成です。同一のコピーグループ内で，同一の副ボリュームが二つ以上の正ボリュームとペアになっています。
要因
この構成は未サポート構成です。同一のコピーグループ内で，同一の副ボリュームが二つ以上の正ボリュームとペアになっています。
対処
オープン構成の場合は，RAID Managerを使用して，正ボリュームと副ボリュームが一対一になるようにコピーグループを修正してください。
メインフレーム構成の場合は，BCMを使用して，正ボリュームと副ボリュームが一対一になるようにコピーグループを修正してください。

RPM-00722
この構成は未サポート構成です。コピーグループ内の正ボリュームに複数のストレージシステムのボリュームがあります。
要因
この構成は未サポート構成です。コピーグループ内の正ボリュームが複数のストレージシステムのボリュームとなっています。
対処
オープン構成の場合は，RAID Managerを使用して，コピーグループ内の正ボリュームに単一のストレージシステムが存在するように修正してください。
メインフレーム構成の場合は，BCMを使用して，コピーグループ内の正ボリュームに単一のストレージシステムが存在するように修正してください。

RPM-00723
この構成は未サポート構成です。コピーグループ内の副ボリュームに複数のストレージシステムのボリュームがあります。
要因
この構成は未サポート構成です。コピーグループ内の副ボリュームが複数のストレージシステムのボリュームとなっています。
対処
オープン構成の場合は，RAID Managerを使用して，コピーグループ内の正ボリュームに単一のストレージシステムが存在するように修正してください。
メインフレーム構成の場合は，BCMを使用して，コピーグループ内の副ボリュームに単一のストレージシステムが存在するように修正してください。

RPM-00724
この構成は未サポート構成です。複数のコピー種別のペアが同一コピーグループに存在します。
要因
この構成は未サポート構成です。複数のコピー種別のペアが同一コピーグループに存在します。
対処
オープン構成の場合は，RAID Managerを使用して，コピーグループ内のペアが単一のコピー種別となるように修正してください。
メインフレーム構成の場合は，BCMを使用して，コピーグループ内のペアが単一のコピー種別となるように修正してください。

RPM-00730
同じDEVNがすでにコピーペアリストに追加されています。
要因
同じDEVNがすでにコピーペアリストに追加されています。
対処
まだ追加していないDEVNを選択してください。

RPM-00731
操作に有効なペアが選択されていません。
要因
操作に有効なペアが選択されていません。
対処
操作に有効なペアが選択されていることを確認し，再度実行してください。

RPM-00732
コピーグループ情報の取得に失敗しました。
要因
構成が変更されているおそれがあります。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。その後，該当するコピーグループが表示されることを確認してください。

RPM-00733
選択されたリソースは削除できません。リソース一覧のリソースすべてを削除することはできません。
要因
リソース一覧のすべてのリソースが削除対象に指定されています。
対処
リソース一覧が空にならないように削除対象に選択したリソースを見直してください。

RPM-00734
V-VOLの作成処理がタイムアウトしました。
要因
対象のストレージシステムがほかのユーザーによって使用されているか，内部で構成変更を行っている可能性があります。
対処
構成が最新でないおそれがあるので構成の更新を行ってください。その後，対象のストレージシステムが使用中でないことを確認してから再度実行してください。

RPM-00736
BC Managerが無いため，Device Managerを通じてメインフレーム情報を取得しました。操作にはBC Managerが必要であるため，指定された操作はできません。
要因
Device Managerを通じてメインフレーム情報を取得しました。そのため，指定された操作はできません。
対処
メインフレームに関する操作を行いたい場合には，BC Managerを導入してください。

RPM-00737
指定したペア操作は無効です。
要因
指定したペア操作は無効です。
対処
タスクを再作成したあと，再度実行してください。

RPM-00738
指定されたペア操作タスクは編集できません。
要因
指定されたペア操作タスクは編集できません。
対処
タスクを再作成したあと，再度実行してください。

RPM-00739
指定されたペア操作タスクは実行できません。
要因
指定されたペア操作タスクは実行できません。
対処
タスクを再作成したあと，再度実行してください。

RPM-00740
指定されたインスタンス情報はすでに追加されています。
要因
同じインスタンス情報がすでに設定されています。
対処
対処の必要はありません。

RPM-00741
同じ名称の情報取得元がすでに登録されています。(名称 = ＜Application Agent名＞)
要因
同じ名称の情報取得元がすでに登録されています。
対処
ほかの名称を指定して再度実行してください。

RPM-00742
コンポーネント情報の取得に失敗しました。(Application Agent名 = ＜Application Agent名＞，ホストID = ＜ホストID＞)
要因
コンポーネント情報の取得に失敗しました
対処
Application Agent設定一覧画面から，Agent情報更新を実行してください。

RPM-00743
指定されたApplication Agent情報はありません。(Application Agent名 = ＜Application Agent名＞)
要因
指定されたApplication Agent情報はすでに削除されています。
対処
Application Agent設定一覧画面を更新してください。

RPM-00744
同じホストIDのApplication Agentがすでに登録されています。(ホストID = ＜ホストID＞)
要因
同じホストIDのApplication Agentがすでに登録されています。
対処
対処の必要はありません。

RPM-00745
指定されたホストにはReplication Manager Application Agent for Exchange/Replication Manager Application Agent for SQLコンポーネントがインストールされていません。(名称 = ＜Application Agent名＞, ホストID = ＜ホストID＞)
要因
指定されたホストにはReplication Manager Application Agent for Exchange/Replication Manager Application Agent for SQLコンポーネントがインストールされていません。
対処
指定されたホストに適切なコンポーネントをインストールしてください。

RPM-00746
Eメールオプションで指定した宛先の数が最大数を超えています。(最大数 = ＜最大数＞)
要因
Eメールオプションで指定した宛先の数が最大数を超えています。
対処
Eメールの宛先を10件以内にし，再度実行してください。

RPM-00747
Application Agentのバージョンがサポート対象外です。
要因
Application Agentのバージョンがサポート対象外です。
対処
Application Agentのバージョンを見直して再度実行してください。

RPM-00748
クラスタノードの情報取得に失敗しました。(名称 = ＜名称＞)
要因
クラスタノードの情報取得に失敗しました。
対処
指定した値，もしくは構成を見直して再度実行してください。

RPM-00749
追加できるApplication Agent情報の最大数を超えています。(最大数 = ＜最大数＞)
要因
追加できるApplication Agent情報の最大数を超えています。
対処
不要な情報取得元を削除したあとに再度実行してください。

RPM-00750
指定されたApplication Agentは存在しません。(HostID = ＜HostID＞)
要因
指定されたApplication Agentは存在しません。
対処
構成を見直して再度実行してください。

RPM-00751
指定されたクラスタノードはありません。(クラスタノード = ＜クラスタノード＞)
要因
指定されたクラスタノードはありません。
対処
構成を見直して再度実行してください。

RPM-00752
指定されたクラスタノードはすでにあります。(クラスタノード = ＜クラスタノード＞)
要因
指定されたクラスタノードはすでにあります。
対処
構成を見直して再度実行してください。

RPM-00753
クラスタ構成でアクティブノードが指定されていません。
要因
クラスタ構成でアクティブノードが指定されていません。
対処
アクティブノード上のApplication Agentを情報取得元に追加してください。

RPM-00754
＜ファイル名＞から取得した＜キー＞の値が制限を超えています。
要因
設定ファイルから取得した値の長さが最大値を超えています。
対処
設定ファイル中の指定されたキーの値を見直してから再度実行してください。

RPM-00755
アクセス権が無いホストに対して操作を行いました。
要因
データベースサーバにアクセス権がありません。
対処
操作を行いたい場合は，データベースサーバにアクセス権を付加してください。アクセス権を付加する権限が無い場合には，管理者にアクセス権の付加を依頼してください。

RPM-00756
ストレージグループを確認するための情報がありません。
要因
ストレージグループを確認するための情報がありません。
対処
［リソース］－［アプリケーション］を選択して表示される画面でホストを選択し，ホスト情報更新を実行して，構成を最新にしてください。それでも実行できない場合には，構成を見直してください。

RPM-00757
選択されたストレージグループにコピーペアがないか,同じコピー種別のコピーペアがありません。
要因
選択されたストレージグループにコピーペアがないか,同じコピー種別のコピーぺアがありません。
対処
選択されたストレージグループに対して同じコピー種別のコピーペアを作成してください。そのあと，［リソース］－［アプリケーション］を選択して表示される画面でホストを選択し，ホスト情報更新を実行して，再度実行してください。

RPM-00758
タスク情報の取得に失敗しました。(タスクID = ＜タスクID＞)
要因
タスク情報が削除されたおそれがあります。
対処
ウィザードを一度終了し，タスクの有無を確認してください。

RPM-00759
選択されたオプションが不正です。
要因
選択されたオプションが不正です。
対処
設定したオプション値を見直してください。

RPM-00760
選択されたスケジュールが不正です。
要因
選択されたスケジュールが不正です。
対処
選択したスケジュールを見直してください。

RPM-00761
開始時刻として登録できる最大数を超過しました。
要因
開始時刻として登録可能な最大数を超過しました。
対処
同一ホストに存在するレプリカ作成タスクの開始時刻の数を減らしたあと，再度実行してください。

RPM-00762
選択されたストレージグループに属するLDEVが，ワークフローにリザーブされています。(ストレージグループ = ＜ストレージグループ＞)
要因
選択されたストレージグループに属するLDEVが，ワークフローにリザーブされています。
対処
ペア構成定義ウィザードのタスクが完了するのを待つか，リザーブを解除したあと，再度実行してください。リザーブは対応するワークフローとタスクを削除することで解除できます。

RPM-00763
世代識別名の取得に失敗しました。(ストレージグループ = ＜ストレージグループ＞)
要因
世代識別名の取得に失敗しました。
対処
［リソース］－［アプリケーション］を選択して表示される画面でホストを選択し，ホスト情報更新を実行して，構成を最新にしてください。それでも実行できない場合には，構成を見直してください。

RPM-00764
同じレプリカの設定と開始時刻が既存のタスクに存在します。(タスクID = ＜タスクID＞)
要因
同じレプリカ所在，対象，オプション，スケジュール種別，開始時刻が既存のタスクですでに設定されています。
対処
追加したい開始時刻が存在する場合には，タスク一覧画面の編集アイコンから追加してください。

RPM-00765
同じレプリカの設定が既存のタスクに存在します。(タスクID = ＜タスクID＞)
要因
同じレプリカ所在，対象，オプション，スケジュール種別が既存のタスクですでに設定されています。
対処
レプリカの設定が同じで開始時刻だけが異なるタスクを追加したい場合は，タスク一覧画面で既存のタスクを編集してください。

RPM-00766
選択されたレプリカボリュームはすでにアンマウントされています。
要因
選択されたボリュームはすでにアンマウントされています。
対処
対処の必要はありません。

RPM-00767
選択されたレプリカボリュームはすでにマウントされています。
要因
選択されたボリュームはすでにマウントされています。
対処
対処の必要はありません。

RPM-00768
選択された対象に対応するApplication Agentが存在しません。
要因
選択された対象に対応するApplication Agentが存在しません。
対処
［リソース］－［アプリケーション］を選択して表示される画面でホストを選択し，ホスト情報更新を実行して，構成を最新にしてください。
Application Agentが無い場合には，Application Agentを追加してください。

RPM-00769
選択されたストレージグループにレプリカがありません。
要因
選択されたストレージグループにレプリカがありません。
対処
レプリカを作成してください。

RPM-00770
選択されたレプリカのバックアップモードがVSSではありません。
要因
選択されたレプリカのバックアップモードがVSS以外の場合，操作ができません。
対処
リストアを行うために，VSSでレプリカを作成してください。

RPM-00771
選択されたレプリカの対象（ストレージグループ・インフォメーションストア）がありません。
要因
選択されたレプリカの対象（ストレージグループ・インフォメーションストア）がありません。
対処
［リソース］－［アプリケーション］を選択して表示される画面でホストを選択し，ホスト情報更新を実行して，構成を最新にしてください。

RPM-00772
選択された対象の副ボリュームがマウントされています。
要因
選択された対象の副ボリュームがマウントされています。
対処
アンマウントしたあと，再度実行してください。

RPM-00773
選択された対象のバックアップサーバがありません。
要因
選択された対象のバックアップサーバがありません。
対処
レプリカを再作成してください。

RPM-00774
選択されたストレージグループに対するレプリカがありません。
要因
選択された対象に対するレプリカが作成されていません。
対処
リストア操作を行うには，レプリカを作成してください。

RPM-00775
選択されたストレージグループの世代識別名が一致していません。
要因
選択されたストレージグループの世代識別名が一致していません。
対処
選択されたストレージグループが保有するすべてのペアのMU番号を一致させてください。

RPM-00776
選択されたストレージグループには，インフォメーションストアがありません。(ストレージグループ = ＜ストレージグループ＞)
要因
選択されたストレージグループには，インフォメーションストアがありません。
対処
対象のストレージグループにインフォメーションストアを作成してください。そのあと，ホスト情報を更新し，再度実行してください。

RPM-00777
ストレージグループのペアにある副側のLDEVがワークフローでリザーブされています。(ストレージグループ = ＜ストレージグループ＞)
要因
ストレージグループのペアに存在する副側のLDEVがワークフローでリザーブされています。
対処
ペア構成定義ウィザードのタスクが完了するのを待つか，リザーブを解除したあと，再度実行してください。リザーブは対応するワークフローとタスクを削除することで解除できます。

RPM-00778
選択されたタスクの状態は実行中です。(タスクID = ＜タスクID＞)
要因
選択されたタスクは実行中です。
対処
タスクの実行が完了したあと，再度操作してください。

RPM-00779
選択されたストレージグループでペア操作が実行状態です。
要因
選択されたストレージグループに実行状態のペアが存在します。同時実行による不都合を防ぐために，即時実行のタスクを作成できません。
対処
ペア操作のタスクの実行が完了したあと，再度操作してください。

RPM-00780
選択された対象のLDEVがログファイルとデータファイルを含んでいます。
要因
データファイルとログファイルが同じLDEVに存在するため，リストア操作を行うことができません。
対処
リストア操作を行うためには，ログファイルとデータファイルが異なるLDEVに存在しなければなりません。ログファイルとデータファイルを異なるLDEVに割り当てた構成に対しレプリカを作成したあと，作成したレプリカをリストアできます。

RPM-00781
選択された対象にはコピーペアが無いため，リストアできません。
要因
選択された対象にはコピーペアが無いため，リストアできません。
対処
リストアするために，コピーペアを作成したあと，レプリカを作成してください。

RPM-00782
選択した対象に含まれる対象世代と，選択したタスクの対象世代が異なります。(タスクID = ＜タスクID＞)
要因
選択した対象に含まれる対象世代と，選択したタスクの対象世代が異なります。
対処
対象世代を一致させたあと，再度実行してください。対象世代を一致させるためには，MU番号を一致させる必要があります。

RPM-00783
指定されたユーザーは，ほかのユーザーにより，すでに削除されています。
要因
指定されたユーザーは，ほかのユーザーにより，すでに削除されています。
対処
ユーザーロール画面を開きなおし，最新情報を参照してください。

RPM-00784
選択されたストレージグループにストレージシステムのボリュームが割り当てられていません。
要因
選択されたストレージグループはどのストレージシステムのボリュームにも割り当てられていません。
対処
ストレージグループにストレージシステムのボリュームを割り当てたあと，［リソース］－［アプリケーション］を選択して表示される画面でホストを選択し，ホスト情報更新を行ってください。そのあと，再度実行してください。

RPM-00785
選択されたストレージグループに割り当てられているボリュームはDevice Managerで管理されていません。
要因
選択されたストレージグループに割り当てられたボリュームは，Device Managerで管理されていません。
対処
Replication Managerで管理したい場合は，Device Managaerでストレージシステムを追加したあと，Replication Managerで構成の更新を行ってください。

RPM-00786
選択されたストレージグループは不正なコピーグループの構成となっています。
要因
選択されたストレージグループは複数のコピーグループで構成されています。
対処
Replication Managerで管理したい場合，コピーグループはストレージグループのすべてのボリュームを管理している必要があります。コピーグループの管理範囲がストレージグループの一部のボリュームとなっている場合は，すべてのボリュームを含むように構成を変更してください。

RPM-00787
指定されたタスクは，ほかのユーザーにより，すでに削除されています。
要因
選択されたタスクは，ほかのユーザーにより，すでに削除されています。
対処
指定されたタスクはすでに削除されています。画面を更新してください。

RPM-00788
対象コピーグループを使用しているタスクが"実行中"です。
要因
対象コピーグループを使用しているタスクが実行中です。
対処
コピーグループに対するタスクの実行が終了したあと，再度操作してください。

RPM-00789
3DCマルチターゲット構成において，リモートコピーのミラーIDに0が指定されています。
要因
3DCマルチターゲット構成において，リモートコピーのミラーIDに0が指定されています。
対処
3DCマルチターゲット構成において，リモートコピーのミラーIDには0以外を指定してください。

RPM-00790
指定されたユーザー”＜ユーザー名＞”の権限が，ほかのユーザーにより変更されました。
要因
指定されたユーザーの権限が，ほかのユーザーにより変更されました。
対処
ユーザーロール画面を開きなおし，最新情報を参照してください。

RPM-00791
選択したストレージグループには，ローカルのコピーペアが存在しません。
要因
選択したストレージグループには，ローカルのコピーペアが存在しません。
対処
ローカルのコピーペアを作成したあと，［リソース］－［アプリケーション］を選択して表示される画面でホストを選択し，ホスト情報更新を実行して，構成を最新にしてください。そのあと，再度実行してください。

RPM-00792
マウントするために必要な副側ホストの情報が存在しません。
要因
マウントするために必要な副側ホストの情報が存在しません。
対処
以下の条件を満たしていることを確認してください。

レプリカ作成タスクがある。

レプリカ作成タスクが一度以上成功している。

レプリカ作成タスクが成功したあとに，［リソース］－［アプリケーション］を選択して表示される画面でホストを選択し，ホスト情報更新を行っている。

RPM-00793
選択されたストレージグループにリモートのコピーペアが存在しません。
要因
選択されたストレージグループにリモートのコピーペアが存在しません。
対処
リモートのコピーペアを作成したあと，［リソース］－［アプリケーション］を選択して表示される画面でホストを選択し，ホスト情報更新を実行して，構成を最新にしてください。そのあと，再度実行してください。

RPM-00794
アンマウントするために必要な副側ホストの情報が存在しません。
要因
アンマウントするために必要な副側ホストの情報が存在しません。
対処
以下の条件を満たしていることを確認してください。

レプリカ作成タスクがある。

レプリカ作成タスクが一度以上成功している。

レプリカ作成タスクが成功したあとに，［リソース］－［アプリケーション］を選択して表示される画面でホストを選択し，ホスト情報更新を行っている。

RPM-00795
選択されたタスクに対する操作は未サポートです。
要因
選択されたタスクにはReplication Managerで未サポートのオプションが設定されています。
本タスクに対して，削除/キャンセル操作を除く操作を行うことはできません。
対処
Replicatin Managerで未サポートのオプションが設定されているタスクに対し，削除/キャンセル操作を除く操作を行うことはできません。

RPM-00796
データ保持期間が経過したため，メッセージは削除されました。
要因
タスクに対して設定されたデータ保持期間が経過したため，該当タスクに対するメッセージを利用できません。
対処
データ保持期間の経過により該当のタスクは削除されています。画面を更新し，最新の情報を表示してください。

RPM-00797
選択されたコピーグループにはコピーペアが存在しません。(コピーグループ = ＜コピーグループ名＞)
要因
コピーペア状態の変更タスクにおいて，対象となるコピーグループ中のすべてのペアが削除されている場合，タスク実行ボタンを押しタスク実行画面を起動することはできません。
対処
コピーペア定義が存在する場合は，コピーペアを作成してください。コピーペア定義がない場合には，タスク実行を起動できません。

RPM-00798
選択したストレージグループに含まれるコピーグループの中に，すべての正ボリュームを使用していないコピーグループがあります。
要因
選択したストレージグループに含まれるコピーグループの中に，すべての正ボリュームを使用していないコピーグループがあります。
対処
コピーペア構成定義ウィザードをアプリケーションビュー以外から起動して，構成定義ファイルを編集してください。
構成定義ファイルを直接編集する場合は，構成定義ファイルを編集したあと，構成を更新してください。

RPM-00799
操作対象のコピーグループに関連するタスクがスケジュール設定されており,実行予定があります。
要因
現在の操作対象コピーグループに関連したタスクが実行可能状態である，またはスケジュール実行を保持しているため，操作を実行できません。
対処
操作対象のコピーグループに関連したタスク（実行可能状態，またはスケジュール実行が設定されているタスク）をすべてキャンセルし，再度操作してください。

RPM-00820
共通コンポーネントデータベースに接続できません。
要因
Hitachi Command Suite共通コンポーネントのデータベースに接続できません。または共通コンポーネントのデータベースが稼働していません。
対処
hcmdssrvコマンドを使用してHitachi Command Suite共通コンポーネントを一度終了させ，その後，同コンポーネントを起動してください。

RPM-00821
共通コンポーネントデータベースからのデータの取得に失敗しました。
要因
Hitachi Command Suite共通コンポーネントのデータベース内のデータの取得に失敗しました。
対処
Replication ManagerのWeb Clientを使用して，システム全体の情報更新を実行してください。

RPM-00822
共通コンポーネントデータベースに対するデータの書き込みに失敗しました。
要因
Hitachi Command Suite共通コンポーネントのデータベース内のデータの書き込みに失敗しました。
対処
Replication ManagerのWeb Clientを使用して，システム全体の情報更新を実行してください。
再度このメッセージが表示される場合は，hcmdssrvコマンドを使用してHitachi Command Suite共通コンポーネントを一度終了させ，その後，同コンポーネントを起動してください。
上記の対処を実施しても，このメッセージが表示される場合は，Hitachi Command Suite製品を一度アンインストールしてから，再度インストールしてください。ただし，この操作を実行した場合，これまでにHitachi Command Suite製品で設定したデータは，すべて失われますのでご注意ください。

RPM-00823
共通コンポーネントデータベース内のデータが不正です。
要因
Hitachi Command Suite共通コンポーネントのデータベース内のデータが正しくありません。
対処
Replication ManagerのWeb Clientを使用して，システム全体の情報更新を実行してください。
上記の対処を実施しても，このメッセージが表示される場合は，Hitachi Command Suite製品を一度アンインストールしてから，再度インストールしてください。ただし，この操作を実行した場合，これまでにHitachi Command Suite製品で設定したデータは，すべて失われますのでご注意ください。

RPM-00824
共通コンポーネントデータベースの領域が満杯です。
要因
Hitachi Command Suite共通コンポーネントのデータベースの記憶領域が不足しています。
対処
マニュアル「Hitachi Replication Manager Software システム構成ガイド」を参照して，Hitachi Command Suite共通コンポーネントのデータベースの領域を確保してください。

RPM-00831
予期しないエラーが発生しました。
要因
内部処理のデータが正しくありません。
対処
なし

RPM-00853
定義情報の内容が不正です。
要因
インストール時に作成されたファイルの内容が誤っています。
対処
Hitachi Command Suite製品を一度アンインストールしてから，再度インストールしてください。ただし，この操作を実行した場合，これまでにHitachi Command Suite製品で設定したデータは，すべて失われますのでご注意ください。

RPM-00854
内部コマンドの実行に失敗しました。コマンドファイル名=＜コマンドのファイル名＞
要因
Replication Managerの内部で使用しているコマンドの実行に失敗しました。
対処
Replication Managerを実行しているコンピュータのメモリーの空き容量を確認してください。メモリーが不足している場合は，同時に実行している不要なプログラムの停止，メモリーの増設などの方法で，使用できるメモリー量を増やしてください。
上記の対処を実施しても，このメッセージが表示される場合は，Hitachi Command Suite製品を一度アンインストールしてから，再度インストールしてください。ただし，この操作を実行した場合，これまでにHitachi Command Suite製品で設定したデータは，すべて失われますのでご注意ください。

RPM-00855
処理の実行に必要なファイルがありません。ファイル名=＜ファイル名＞
要因
Replication Managerの内部処理で必要なファイルが見つかりません。
対処
Hitachi Command Suite製品を一度アンインストールしてから，再度インストールしてください。ただし，この操作を実行した場合，これまでにHitachi Command Suite製品で設定したデータは，すべて失われますのでご注意ください。

RPM-00856
共通コンポーネントデータベースへの通信時にエラーが発生しました。
要因
Replication Managerの内部処理でエラーが発生しました。
対処
Hitachi Command Suite共通コンポーネントのサービスが起動しているかどうかを確認してください。すでに起動している場合は，hcmdssrvコマンドを使用してHitachi Command Suite共通コンポーネントを一度終了させ，その後，同コンポーネントを起動してください。
上記の対処を実施しても，このメッセージが表示される場合は，Hitachi Command Suite製品を一度アンインストールしてから，再度インストールしてください。ただし，この操作を実行した場合，これまでにHitachi Command Suite製品で設定したデータは，すべて失われますのでご注意ください。

RPM-00857
共通コンポーネントデータベースに対するデータの削除に失敗しました。
要因
Hitachi Command Suite共通コンポーネントデータベースに対するデータの削除に失敗しました。
対処
Replication ManagerのWeb Clientを使用して，システム全体の情報更新を実行してください。
再度このメッセージが表示される場合は，hcmdssrvコマンドを使用してHitachi Command Suite共通コンポーネントを一度終了させ，その後，同コンポーネントを起動してください。
上記の対処を実施しても，このメッセージが表示される場合は，Hitachi Command Suite製品を一度アンインストールしてから，再度インストールしてください。ただし，この操作を実行した場合，これまでにHitachi Command Suite製品で設定したデータは，すべて失われますのでご注意ください。

RPM-00858
共通コンポーネントデータベースで，デッドロックが発生しました。
要因
Hitachi Command Suite共通コンポーネントデータベース内でデッドロックが発生しました。
対処
Replication ManagerのWeb Clientを使用して，システム全体の情報更新を実行してください。
再度このメッセージが表示される場合は，hcmdssrvコマンドを使用してHitachi Command Suite共通コンポーネントを一度終了させ，その後，同コンポーネントを起動してください。
上記の対処を実施しても，このメッセージが表示される場合は，Hitachi Command Suite製品を一度アンインストールしてから，再度インストールしてください。ただし，この操作を実行した場合，これまでにHitachi Command Suite製品で設定したデータは，すべて失われますのでご注意ください。

RPM-00861
サービスが停止中のため，データベースへの処理をキャンセルしました。
要因
Hitachi Command Suite共通コンポーネントサービスが停止中のため，データベースへの処理をキャンセルします。
対処
サービス停止処理を行ったため，データベースへの処理がキャンセルされました。サービス再起動後，処理中だった画面を確認し，操作が反映されていない場合は操作をやり直してください。

RPM-00862
Replication Managerのサーバが使用するデータベースが閉塞しています。
要因
Replication Managerのサーバが使用するデータベースが閉塞しています。
対処
なし。

RPM-00863
指定した識別子はすでに同じ名称で定義されています。
要因
指定した識別子はすでに同じ名称で定義されています。
対処
対処の必要はありません。

RPM-01000
Device Managerサーバの機能を呼び出すURLが不正です。(URL: ＜URL＞)
要因
Device Managerサーバの機能を呼び出すためのURLが誤っています。または，Device Managerサーバが起動していません。
対処
接続するDevice Managerサーバが起動していることを確認してください。
または，接続するDevice Managerのポート番号の設定が正しいことを確認してください。値が不正な場合は，正しい値を設定してください。
上記2点を確認しても問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01001
Device Managerサーバの機能を呼び出すためのユーザー認証に失敗しました。
要因
Device Managerサーバへの認証に失敗しました。
対処
Device ManagerサーバへアクセスするためのユーザーIDとパスワードが適切か確認してください。
Replication Managerサーバと同じ管理サーバ内のDevice Managerサーバに接続するためのホストIDを変更した場合は，ホストIDがlocalhostまたはループバックアドレスであることを確認してください。
問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01002
Device Managerサーバの機能へのリクエストが不正です。
要因
Device Managerサーバがリクエストを受け付けていません。
対処
正しいバージョンのDevice Managerサーバが正しくインストールされているかを確認してください。
問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01003
Device Managerサーバからのレスポンスを解析できませんでした。
要因
Device Managerサーバからのレスポンス情報が解析できませんでした。Device Managerサーバのレスポンスが未知のものであるおそれがあります。
対処
正しいバージョンのDevice Managerサーバが正しくインストールされているかを確認してください。
問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01004
Device Managerサーバの機能の呼び出しに失敗しました。(Device Managerエラーコード: ＜Device Managerエラーコード＞，Device Managerエラーメッセージ: ＜Device Managerエラーメッセージ＞)
要因
Device Managerサーバ内での処理中にエラーが発生しました。
対処
メッセージ中に示されたDevice Managerのエラーコードおよびエラーメッセージについて，このマニュアルを参照して調査してください。また，必要に応じてDevice Managerサーバのログも参照して問題を解決してください。
また，Replication Managerに最新の構成情報が反映されていないことが原因でエラーが発生しているおそれがあります。ストレージシステム情報更新を実行して，構成を最新にしてください。

RPM-01005
処理を進めるために必要な情報が不足しています。
要因
処理を実行するために必要な情報が足りませんでした。
対処
Replication Managerが正しくインストールされているかを確認してください。
問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01006
処理を進めるために必要な情報が誤っているため，処理を進められません。
要因
処理を実行するための情報に誤りがあります。
対処
Replication Managerが正しくインストールされているかを確認してください。問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01007
Device Managerサーバの機能の呼び出しに失敗しました。(Device Managerエラーコード: ＜Device Managerエラーコード＞，Device Managerエラーメッセージ: ＜Device Managerエラーメッセージ＞)
要因
Device Managerサーバ内での処理中に，警告が発生しました。
対処
メッセージ中に示されたDevice Managerのエラーコードおよびエラーメッセージについて，このマニュアルを参照して調査してください。また，必要に応じてDevice Managerサーバのログも参照して問題を解決してください。

RPM-01008
Device Managerサーバの機能の呼び出しがタイムアウトしました。
要因
Device Managerサーバの機能の呼び出しがタイムアウトしました。
対処
大規模構成では，処理に時間が掛かる場合があります。
その場合は，serverstorageif.propertiesのssif.socketTimeoutの値を大きくして，再度実行してください。

RPM-01009
Device Managerサーバ への接続がタイムアウトしました。
要因
Device Managerサーバへの接続がタイムアウトしました。
対処
Device Managerサーバの負荷によって，接続処理に時間が掛かる場合があります。
Device Managerサーバの負荷が高くなっていないかを確認して，再度処理を実行してください。
それでも問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01010
予期しないエラーが発生しました。
要因
内部エラーが発生しました。Replication Manager内で利用するライブラリーが正しくないおそれがあります。
対処
正しいバージョンのDevice Managerサーバが正しくインストールされているかを確認してください。また，Replication Managerが正しくインストールされているかを確認してください。
問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01011
ユーザーIDとパスワードのエンコード中にエラーが発生しました。
要因
指定した文字コードはサポートされていません。Replication Manager内で利用するライブラリーが正しくないおそれがあります。
対処
Replication Managerが正しくインストールされているかを確認してください。
問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01012
不正なレスポンスです。
要因
Device Managerサーバからのレスポンス情報が正しくありません。
対処
正しいバージョンのDevice Managerサーバが正しくインストールされているかを確認してください。または，接続するDevice Managerのポート番号の設定が正しいことを確認してください。値が不正な場合は，正しい値を設定してください。
問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01013
Device Managerサーバへの接続時にエラーが発生しました。
要因
Device Managerサーバへの接続時にエラーが発生しました。
対処
次の対処を行ってください。

Device Managerサーバのサービスの状態を確認してください。サービスが停止している場合は，サービスを起動したあとで，再度処理を実行してください。

接続するDevice Managerサーバの設定が正しいことを確認してください。設定内容は，［管理者メニュー］－［情報取得元］－［Device Manager］を選択して表示される画面で確認できます。値が不正な場合は，正しい値を設定してください。

上記の対処を行っても問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01014
Device Managerサーバとの通信中にエラーが発生しました。
要因
Device Managerサーバからのデータ通信中にエラーが発生しました。
対処
Device Managerサーバのサービスの状態を確認してください。サービスが停止している場合は，サービスを起動したあとで，再度処理を実行してください。サービスが起動している場合は，ネットワークや，Device Managerサーバの負荷が高くなっていないかを確認して再度処理を実行してください。
Hitachi Virtual Storage Platformで現象が発生する場合，以下の注意事項に該当するおそれがあります。
[V-VOLの作成ウィザード]で一度に作成できるV-VOLの最大数は900です。ただし，Device Manager サーバのserver.properties ファイルにあるserver.http.entity.maxLength プロパティ（Device Manager サーバが受信できるデータ長の最大値）に141,500を設定すると， [V-VOLの作成ウィザード]で一度に作成できるV-VOLの最大数を1,024にできます。上記のプロパティの設定方法については，マニュアル「Hitachi Command Suite Softwareシステム構成ガイド」を参照してください。
問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01015
Device Managerサーバとの通信中にエラーが発生しました。
要因
管理サーバ間の通信に関するセキュリティの設定に問題があるおそれがあります。
対処
次の対処を行ってください。

「Hitachi Command Suite Replication Manager Software システム構成ガイド」を参照し，管理サーバ間の通信に関するセキュリティを確認してください。

「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照し，通信に関するセキュリティ設定を確認してください。

上記の対処を行っても問題が解決されない場合，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01400
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentの機能を呼び出すURLが不正です。(URL: ＜URL＞)
要因
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentの機能を呼び出すためのURLが誤っています。
対処
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentに接続する際の，IPアドレス，ポート番号が正しいかを確認してください。それでも解決しない場合は，Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentが正しくセットアップされているかを確認してください。上記2点を確認しても問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01401
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentの機能を呼び出すためのユーザー認証に失敗しました。
要因
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentへの認証に失敗しました。
対処
Business Continuity ManagerまたはMainframe AgentへアクセスするためのユーザーIDとパスワードが適切か確認してください。
問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01402
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentの機能へのリクエストが不正です。
要因
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentがリクエストを受け付けていません。
対処
正しいバージョンのBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentが正しくインストールされているかを確認してください。
問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01403
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentからのレスポンスを解析できませんでした。
要因
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentから返信された情報が解析できませんでした。Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentの返信が未知のものであるおそれがあります。
対処
正しいバージョンのBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentが正しくインストールされているかを確認してください。
問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01404
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentの機能の呼び出しに失敗しました。(エラーコード: ＜エラーコード＞，エラーメッセージ: ＜エラーメッセージ＞)
要因
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agent内での処理中にエラーが発生しました。
対処
メッセージ中に示されたエラーコードおよびエラーメッセージについて，マニュアル「Hitachi Business Continuity Manager メッセージ」または「Hitachi Command Suite Software Mainframe Agent ユーザーズガイド」を参照して調査してください。また，必要に応じてBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentのログも参照して問題を解決してください。

RPM-01405
処理を進めるために必要な情報が不足しています。
要因
処理を実行するために必要な情報が足りませんでした。
対処
Replication Managerが正しくインストールされているかを確認してください。
問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01406
処理を進めるために必要な情報が不正なため，処理を進められませんでした。
要因
処理を実行するための情報に誤りがあります。
対処
Replication Managerが正しくインストールされているかを確認してください。
問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01407
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentの機能の呼び出しに失敗しました。(エラーコード: ＜エラーコード＞，エラーメッセージ: ＜エラーメッセージ＞)
要因
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agent内での処理中に，警告が発生しました。
対処
メッセージ中に示されたエラーコードおよびエラーメッセージについて，マニュアル「Hitachi Business Continuity Manager メッセージ」または「Hitachi Command Suite Software Mainframe Agent ユーザーズガイド」を参照して調査してください。また，必要に応じてBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentのログも参照して問題を解決してください。

RPM-01408
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentの機能の呼び出しがタイムアウトしました。
要因
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentの機能の呼び出しがタイムアウトしました。
対処
大規模構成では，情報の取得に時間が掛かる場合があります。
ネットワークや，Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentの負荷が高くなっていないかを確認して再度処理を実行してください。
それでも問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01409
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentへの接続がタイムアウトしました。
要因
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentへの接続がタイムアウトしました。
対処
次の対処を行ってください。

Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentが正しく起動しているかどうかを確認してください。

Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentの負荷によって，接続処理に時間が掛かる場合があります。
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentの負荷が高くなっていないかを確認して，再度処理を実行してください。

接続するBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentの設定が正しいことを確認してください。設定内容は，［管理者メニュー］－［情報取得元］－［BC Manager / Mainframe Agent］を選択して表示される画面で確認できます。値が不正な場合は，正しい値を設定してください。

上記の対処を行っても問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01410
予期しないエラーが発生しました。
要因
内部エラーが発生しました。Replication Manager内で利用するライブラリーが正しくないおそれがあります。
対処
正しいバージョンのBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentが正しくインストールされているかを確認してください。また，Replication Managerが正しくインストールされているかを確認してください。
問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01411
ユーザーIDとパスワードのエンコード中にエラーが発生しました。
要因
文字コードがサポートされていません。Replication Manager内で利用するライブラリーが正しくないおそれがあります。
対処
Replication Managerが正しくインストールされているかを確認してください。
問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01412
レスポンスが不正です。
要因
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentからのレスポンス情報が正しくありません。
対処
正しいバージョンのBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentが正しくインストールされているかを確認してください。
問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01413
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentへ接続中にエラーが発生しました。
要因
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentへの接続時にエラーが発生しました。
対処
次の対処を行ってください。

正しいバージョンのBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentが正しくインストールされているかを確認してください。

Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentが正しく起動しているかどうかを確認してください。

接続するBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentの設定が正しいことを確認してください。設定内容は，［管理者メニュー］－［情報取得元］－［BC Manager / Mainframe Agent］を選択して表示される画面で確認できます。値が不正な場合は，正しい値を設定してください。

上記の対処を行っても問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01414
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentと通信中にエラーが発生しました。
要因
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentからのデータ通信中にエラーが発生しました。
対処
正しいバージョンのBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentが正しくインストールされているかを確認してください。
ネットワークや，Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentの負荷が高くなっていないかを確認して再度処理を実行してください。
問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01415
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentが要求を受け付けられませんでした。
要因
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentが高負荷状態にあり，Replication Managerからの要求を処理できませんでした。
対処
再度操作を実行してください。問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01416
指定した機能は接続したBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentではサポートしていません。
要因
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentのバージョンが古いおそれがあります。
対処
正しいバージョンのBusiness Continuity ManagerまたはMainframe Agentが正しくインストールされているかを確認してください。
問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01417
Business Continuity ManagerまたはMainframe Agentと通信中にエラーが発生しました。
要因
管理サーバ間の通信に関するセキュリティの設定に問題があるおそれがあります。
対処
次の対処を行ってください。

「Hitachi Command Suite Replication Manager Software システム構成ガイド」を参照し，管理サーバ間の通信に関するセキュリティの設定を確認してください。

接続先の製品の通信に関するセキュリティの設定を確認してください。

上記の対処を行っても問題が解決されない場合，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01600
引数が不正です。
要因
Device Managerエージェントの内部処理で不正な引数が渡されました。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01601
Device Managerエージェントのサービス制御プロセスへの接続に失敗しました。
要因
Device Managerエージェントのサービス制御プロセスへの接続に失敗しました。
対処
次の対処を行ってください。

Device Managerエージェントが正しくインストールされていることを確認してください。

Device Managerエージェントのサービスが起動していることを確認してください。

Device Managerエージェントのserver.propertiesファイルのserver.agent.portの値を変更した場合は，構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。

上記の対処を行っても問題が解決されない場合，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01602
Device Managerエージェントのサービス実行プロセスへの接続に失敗しました。
要因
Device Managerエージェントのサービス実行プロセスへの接続に失敗しました。
対処
次の対処を行ってください。

Device Managerエージェントが正しくインストールされていることを確認してください。

Device Managerエージェントのサービスが起動していることを確認してください。

上記の対処を行っても問題が解決されない場合，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01603
Device Managerエージェントのサービス制御プロセスへの接続が拒否されました。
要因
次の要因が考えられます。

Device Managerエージェントのサービス制御プロセスへの接続が拒否されました。

リクエストデータが大き過ぎるため，Device Managerエージェントが処理できるデータ量を超えました。

対処
1.の場合，Device Managerエージェントが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。
2.の場合，Device Managerエージェントのプロパティ server.http.entity.maxLength の値を見直してください。

RPM-01604
Device Managerエージェントのサービス実行プロセスへの接続が拒否されました。
要因
次の要因が考えられます。

Device Managerエージェントのサービス実行プロセスへの接続が拒否されました。

リクエストデータが大き過ぎるため，Device Managerエージェントが処理できるデータ量を超えました。

対処
1.の場合，Device Managerエージェントが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。
2.の場合，Device Managerエージェントのプロパティ server.http.entity.maxLength の値を見直してください。

RPM-01605
Device Managerエージェントのサービス制御プロセスへの接続が拒否されました。
要因
Device Managerエージェントのサービス制御プロセスへの接続が拒否されました。
対処
操作を再度実行してください。問題が解決されない場合，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01606
Device Managerエージェントのサービス制御プロセスから不正なレスポンスを受け取りました。
要因
次の要因が考えられます。

Device Managerエージェントのサービス制御プロセスから不正なレスポンスを受け取りました。

リクエストデータが大き過ぎるため，Device Managerエージェントが処理できるデータ量を超えました。

Device Managerエージェントでメモリーエラーが発生しました。

対処
1.の場合，Device Managerエージェントが正しくインストールされていることを確認してください。
2.の場合，Device Managerエージェントのプロパティ server.http.entity.maxLength の値を見直してください。
3.の場合，Device Managerエージェントのプロパティ server.agent.maxMemorySize の値を変更してください。
上記の対処を行っても問題が解決されない場合，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01607
Device Managerエージェントのサービス実行プロセスから不正なレスポンスを受け取りました。
要因
次の要因が考えられます。

Device Managerエージェントのサービス実行プロセスから不正なレスポンスを受け取りました。

リクエストデータが大き過ぎるため，Device Managerエージェントが処理できるデータ量を超えました。

対処
1.の場合，Device Managerエージェントが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。
2.の場合，Device Managerエージェントのプロパティ server.http.entity.maxLength の値を見直してください。

RPM-01608
認識できないリクエストを受け取りました。
要因
Device Managerエージェントが認識できないリクエストを受け取りました。
対処
Device Managerエージェントが正しくインストールされていることを確認してください。また，Replication Managerサーバのバージョンと，Device Managerエージェントのバージョンが前提条件を満たしているか確認してください。問題が解決されない場合，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01609
Device Managerエージェントへの接続がタイムアウトしました。
要因
Device Managerエージェントへの接続がタイムアウトしました。
対処
Device Managerエージェントがインストールされているホストに負荷が掛かっていないか確認してください。Device Managerエージェントが扱うペア数が多い場合は，処理に時間が掛かる場合があります。その場合は，agentif.propertiesファイルのagentif.responseTimeoutの値を大きくして，再度実行してください。

RPM-01610
RAID Manager / P9000 RAID Managerが見つかりません。
要因
RAID Managerが見つかりません。
対処
RAID Managerがインストールされていない場合は，インストールしてください。RAID Managerがインストールされている場合は，server.propertiesファイルのserver.agent.rm.location，または，server.agent.rmxp.locationの値を設定して，再度実行してください。

RPM-01611
RAID Manager / P9000 RAID Managerのバージョンが古いです。
要因
RAID Managerのバージョンが古いです。
対処
新しいバージョンのRAID Managerをインストールしてください。

RPM-01612
Device Managerエージェントへの接続がタイムアウトしました。
要因
Device Managerエージェントへの接続がタイムアウトしました。
対処
Device Managerエージェントがインストールされているホストに負荷が掛かっていないか確認してください。ホストの負荷が大きい場合は，agentif.propertiesファイルのagentif.connectTimeoutの値を大きくして，再度実行してください。

RPM-01613
予期しないエラーが発生しました。
要因
予期しないエラーが発生しました。
対処
正しいバージョンのDevice Managerエージェントが正しくインストールされているかを確認してください。問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01614
Device Managerエージェントのサービス実行プロセスとの通信でエラーが発生しました。
要因
次の要因が考えられます。

Device Managerエージェントのサービス実行プロセスとの通信に失敗しました。

リクエストデータが大き過ぎるため，Device Managerエージェントが処理できるデータ量を超えました。

対処
1.の場合，Device Managerエージェントが正しく起動しているかを確認してください。ネットワークや，Device Managerエージェントがインストールされているホストに負荷が掛かっていないか確認して再度処理を実行してください。問題が解決されない場合，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。
2.の場合，Device Managerエージェントのプロパティ server.http.entity.maxLength の値を見直してください。

RPM-01615
Device Managerエージェントのサービス制御プロセスとの通信でエラーが発生しました。
要因
次の要因が考えられます。

Device Managerエージェントのサービス制御プロセスとの通信に失敗しました。

リクエストデータが大き過ぎるため，Device Managerエージェントが処理できるデータ量を超えました。

対処
1.の場合，Device Managerエージェントが正しく起動しているかを確認してください。ネットワークや，Device Managerエージェントがインストールされているホストに負荷が掛かっていないか確認して再度処理を実行してください。問題が解決されない場合，保守情報を取得し，問い合わせ窓口に連絡してください。
2.の場合，Device Managerエージェントのプロパティ server.http.entity.maxLength の値を見直してください。

RPM-01618
予期しない解析エラーが発生しました。
要因
内部処理で予期しないエラーが発生しました。
対処
正しいバージョンのDevice Managerエージェントが正しくインストールされているかを確認してください。問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01619
環境が不正です。
要因
環境設定が不正です。
対処
Device Managerエージェントの設定ファイルを確認してください。

RPM-01620
Javaのランタイムエラーが発生しました。
要因
Javaのランタイムエラーが発生しました。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01621
内部のRead/Writeエラーが発生しました。
要因
ファイルの読み書きでエラーが発生しました。
対処
構成情報を更新したあとに，再度実行してください。それでも発生する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01622
RAID Manager / P9000 RAID Managerのコマンドを実行中にタイムアウトが発生しました。
要因
RAID Managerのコマンドを実行中にタイムアウトしました。
対処
操作を再度実行してください。それでも発生する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01623
RAID Manager / P9000 RAID Managerのコマンドが実行されませんでした。
要因
RAID Managerのコマンドが実行されませんでした。
対処
操作を再度実行してください。それでも発生する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01624
Device Managerエージェントが時間内にレスポンスを返さないため，プロセスがタイムアウトしました。
要因
Replication ManagerサーバとDevice Managerエージェントの間の同期実行で，タイムアウトが発生しました。
対処
Device Managerエージェントのagent.propertiesファイルのagent.rm.TimeOutの値を変更してください。

RPM-01625
RAID Manager / P9000 RAID Managerのインスタンスの終了に失敗しました。
要因
RAID Managerのインスタンス（HORCMインスタンス）の終了に失敗しました。
対処
RAID Managerのhorcmshutdownコマンド（インスタンスを終了するコマンド）のリターンコードを確認してください。

RPM-01626
RAID Manager / P9000 RAID Managerの環境が不正です。
要因
RAID Managerの環境が不正です。
対処
正しいバージョンのRAID Managerが正しくインストールされているかを確認してください。問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01627
構成情報が最新ではありません。
要因
構成が変更されているため，情報が取得できませんでした。
対処
構成情報を更新したあとに，再度実行してください。

RPM-01628
監視用HORCMインスタンスとして指定されたものがすでに使用されています。
要因
監視用構成定義ファイルに使用するインスタンス番号に問題があるおそれがあります。
対処
該当ホストのagent.propertiesファイルのagent.rm.horcmInstanceの値を変更してください。
agent.rm.horcmInstanceについては「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

RPM-01629
Device Managerエージェントの呼び出しに失敗しました。(エージェントのエラーコード: ＜Device Manager Agent エラーコード＞)
要因
Device Managerエージェントのサービス実行プロセスでエラーが発生しました。
対処
Device Managerエージェントが正しく起動しているかどうかを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01630
ホストの稼働負荷が高い状態にあるため，Replication Managerサーバからのリクエストを処理できませんでした。
要因
ホストの負荷が高いため，Replication Managerサーバからのリクエストを処理できませんでした。
対処
複数のReplication Managerサーバで該当ホストを監視対象としている場合は，次のどれかの対処を実施してください。

1台のReplication Managerサーバだけでホストを監視するように設定を変更する。

1台のReplication Managerサーバを残して，ほかのReplication Managerサーバはメンテナンスモードに設定する。

RPM-01631
複数のReplication Managerサーバからリクエストを受け取ったため，リクエストを処理できませんでした。
要因
複数のReplication Managerサーバからリクエストを受け取ったため，リクエストを処理できませんでした。
対処
次のどれかの対処を実施してください。

1台のReplication Managerサーバだけでホストを監視するように設定を変更してください。

1台のReplication Managerサーバを残して，ほかのReplication Managerサーバはメンテナンスモードに設定してください。

RPM-01632
ストレージシステムへのユーザー認証が実行されていません。
要因
ユーザー認証を実施していないため操作を実行できませんでした。Replication Managerが管理している構成が次のどれかになっており，ユーザー認証が必須です。

ペア管理サーバでSVPを仮想コマンドデバイスとして使用している構成

ペア管理サーバ上のコマンドデバイスに対して，ユーザー認証属性が有効になっているコマンドデバイスを使用している構成

対処
構成に応じて次の対処をしてください。
ペア管理サーバでSVPを仮想コマンドデバイスとして使用している構成の場合
次の手順を実施して，ユーザー認証の設定を有効にしてください。

使用しているRAID Managerのバージョンが，サポート対象のバージョンであることを確認する。

ストレージシステムへのユーザー認証をする。

ペア管理サーバ上のコマンドデバイスに対して，ユーザー認証属性が有効になっているコマンドデバイスを使用している構成の場合
ユーザー認証の設定を有効または無効にします。
ユーザー認証の設定を有効にする場合，「SVPを仮想コマンドデバイスとして使用する構成の場合」の手順を実施してください。ユーザー認証を無効にする場合，コマンドデバイスのユーザー認証の属性を無効にしてください。

RPM-01633
ストレージシステムのコマンドデバイスのユーザー認証が行われていないため，操作に失敗しました。(ペア管理サーバ名: ＜ペア管理サーバ名＞)
要因
コマンドデバイスのユーザー認証が行われていません。
対処
コマンドデバイスのユーザー認証を行った上で再度操作を実行してください。

RPM-01634
Device Managerエージェントで内部エラーが発生しました。
要因
Device Managerエージェントで一時的に使用するインスタンス番号またはサービス番号が使用されているおそれがあります。
対処
RAID Managerのインスタンス番号およびサービス番号の使用状況を見直してください。このシステムでは，server.propertiesファイル内の次のプロパティで指定した範囲の番号を使用します。

インスタンス番号:server.agent.rm.temporaryInstance

サービス番号:server.agent.rm.temporaryPort

Windows Server 2008以降の場合，OSがサービス番号を使用しているおそれがあるため，このシステムで使用するサービス番号を変更してください。詳細については，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

RPM-01635
Device Managerエージェントでコマンド実行中にエラーが発生しました。
要因
RAID Managerコマンドが異常終了しました。コピーペア操作の条件を満たしていないおそれがあります。
対処
RAID Managerのマニュアルを参照して，実施したコピーペア操作の条件を満たしていることを確認してください。
問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01636
Device Managerエージェントでコマンドが実行できない状態になっています。
要因
RAID Managerコマンドが実行できない状態になっています。
対処
RAID Managerのコマンドが正常に動作することを確認してください。
問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01637
Device Managerエージェントで内部エラーが発生しました。
要因
Device Managerエージェントで一時的に使用する構成定義ファイルの作成中に入出力エラーが発生しました。
対処
原因究明と問題の解決には，詳細な調査が必要です。
保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-01638
ストレージシステムのコマンドデバイスのユーザー認証の設定が無効であるため，操作に失敗しました。(ペア管理サーバ名: ＜ペア管理サーバ名＞)
要因
コマンドデバイスのユーザー認証の設定が無効です。
対処
ペア管理サーバに接続されている全コマンドデバイスのユーザー認証の設定を有効にし，認証をした上で操作を再度実行してください。

RPM-01639
選択されたスナップショットグループ名または，同一トポロジーに含まれるスナップショットグループ名に未サポートの文字が含まれています。
要因
選択されたスナップショットグループ名または，同一トポロジーに含まれるスナップショットグループ名に未サポートの文字が含まれています。
対処
未サポートの文字を含まないように構成を見直したあと，再度実行してください。

RPM-03300
引数が不正です。
要因
内部処理で不正な引数が渡されました。
対処
保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03301
Device Managerエージェントのサービス制御プロセスへの接続に失敗しました。
要因
Device Managerエージェントのサービス制御プロセスへの接続に失敗しました。
対処
次の手順で対処してください。

Device Managerエージェントが正しくインストールされていることを確認してください。

Device Managerエージェントのサービスが起動していることを確認してください。

Device Managerエージェントのserver.propertiesファイルのserver.agent.portの値を変更した場合は，構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。

上記の対処をしても問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03302
Device Managerエージェントのサービス実行プロセスへの接続に失敗しました。
要因
Device Managerエージェントのサービス実行プロセスへの接続に失敗しました。
対処
次の手順で対処してください。

Device Managerエージェントが正しくインストールされていることを確認してください。

Device Managerエージェントのサービスが起動していることを確認してください。

上記の対処をしても問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03303
Device Managerエージェントのサービス制御プロセスへの接続が拒否されました。
要因
次の要因が考えられます。

Device Managerエージェントのサービス制御プロセスへの接続が拒否されました。

リクエストデータが大き過ぎるため，Device Managerエージェントが処理できるデータ量を超えました。

対処
1.の場合，Device Managerエージェントが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。
2.の場合，Device Managerエージェントのプロパティ server.http.entity.maxLength の値を見直してください。

RPM-03304
Device Managerエージェントのサービス実行プロセスへの接続が拒否されました。
要因
次の要因が考えられます。

Device Managerエージェントのサービス実行プロセスへの接続が拒否されました。

リクエストデータが大き過ぎるため，Device Managerエージェントが処理できるデータ量を超えました。

対処
1.の場合，Device Managerエージェントが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。
2.の場合，Device Managerエージェントのプロパティ server.http.entity.maxLength の値を見直してください。

RPM-03305
Device Managerエージェントのサービス制御プロセスへの接続が拒否されました。
要因
Device Managerエージェントのサービス制御プロセスへの接続が拒否されました。
対処
操作を再度実行してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03306
Device Managerエージェントのサービス制御プロセスから不正なレスポンスを受け取りました。
要因
次の要因が考えられます。

Device Managerエージェントのサービス制御プロセスから不正なレスポンスを受け取りました。

リクエストデータが大き過ぎるため，Device Managerエージェントが処理できるデータ量を超えました。

対処
1.の場合，Device Managerエージェントが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。
2.の場合，Device Managerエージェントのプロパティ server.http.entity.maxLength の値を見直してください。

RPM-03307
Device Managerエージェントのサービス実行プロセスから不正なレスポンスを受け取りました。
要因
次の要因が考えられます。

Device Managerエージェントのサービス実行プロセスから不正なレスポンスを受け取りました。

リクエストデータが大き過ぎるため，Device Managerエージェントが処理できるデータ量を超えました。

対処
1.の場合，Device Managerエージェントが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。
2.の場合，Device Managerエージェントのプロパティ server.http.entity.maxLength の値を見直してください。

RPM-03308
Device Managerエージェントへの接続がタイムアウトしました。
要因
Device Managerエージェントへの接続がタイムアウトしました。
対処
Device Managerエージェントがインストールされているホストに負荷が掛かっていないかどうかを確認してください。ホストの負荷が大きい場合は，agentif.propertiesファイルのhdvmagtif.connectTimeoutの値を大きくして，再度実行してください。

RPM-03309
Device Managerエージェントへの接続がタイムアウトしました。
要因
Device Managerエージェントへの接続がタイムアウトしました。
対処
Device Managerエージェントがインストールされているホストに負荷が掛かっていないかどうかを確認してください。Device Managerエージェントが扱うペア数が多い場合は，処理に時間が掛かる場合があります。その場合は，agentif.propertiesファイルのhdvmagtif.responseTimeoutの値を大きくして，再度実行してください。

RPM-03310
予期しないエラーが発生しました。
要因
予期しないエラーが発生しました。
対処
正しいバージョンのDevice Managerエージェントが正しくインストールされているかどうかを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03311
Device Managerエージェントのサービス実行プロセスとの通信でエラーが発生しました。
要因
次の要因が考えられます。

Device Managerエージェントのサービス実行プロセスとの通信に失敗しました。

リクエストデータが大き過ぎるため，Device Managerエージェントが処理できるデータ量を超えました。

対処
1.の場合，Device Managerエージェントが正しく起動しているかどうかを確認してください。ネットワークや，Device Managerエージェントがインストールされているホストに負荷が掛かっていないか確認して再度処理を実行してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。
2.の場合，Device Managerエージェントのプロパティ server.http.entity.maxLength の値を見直してください。

RPM-03312
Device Managerエージェントのサービス制御プロセスとの通信でエラーが発生しました。
要因
次の要因が考えられます。

Device Managerエージェントのサービス制御プロセスとの通信に失敗しました。

リクエストデータが大き過ぎるため，Device Managerエージェントが処理できるデータ量を超えました。

対処
1.の場合，Device Managerエージェントが正しく起動しているかどうかを確認してください。ネットワークや，Device Managerエージェントがインストールされているホストに負荷が掛かっていないか確認して再度処理を実行してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。
2.の場合，Device Managerエージェントのプロパティ server.http.entity.maxLength の値を見直してください。

RPM-03313
予期しない解析エラーが発生しました。
要因
内部処理で予期しない解析エラーが発生しました。
対処
正しいバージョンのDevice Managerエージェントが正しくインストールされているかどうかを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03314
Device Managerエージェントに対して要求した処理がタイムアウトしました。
要因
次のどちらかの要因で，Device Managerエージェントに要求した処理がタイムアウトしました。

Device Managerエージェントのホストに負荷が掛かっている。

Device Managerエージェントが扱うペア数が多い。

対処
Device Managerエージェントがインストールされているホストに負荷が掛かっていないかどうかを確認してください。Device Managerエージェントが扱うペア数が多い場合は，処理に時間が掛かる場合があります。その場合は，agentif.propertiesファイルのhdvmagtif.MaxPollingCount，hdvmagtif.PollingIntervalの値を大きくして，再度実行してください。

RPM-03315
Device Managerエージェントのサービス実行プロセスでエラーが発生しました。
要因
Device Managerエージェントのサービス実行プロセスでエラーが発生しました。
対処
Device Managerエージェントが正しく起動しているかどうかを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03316
Device Managerエージェントのサービス制御プロセスでエラーが発生しました。
要因
Device Managerエージェントのサービス制御プロセスでエラーが発生しました。
対処
Device Managerエージェントが正しく起動しているかどうかを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03317
接続したDevice ManagerエージェントはReplication Managerが前提としているバージョンではありません。
要因
次のどちらかの要因で，Device Managerエージェントのバージョンチェックでエラーが発生しました。

Device Managerエージェントがインストールされていない。

接続したDevice Managerエージェントが，Replication Managerが前提としているバージョンではない。

対処
次の手順で対処してください。

Replication Managerが前提としているバージョンのDevice Managerエージェントが正しくインストールされていることを確認してください。

Device Managerエージェントのサービスが起動していることを確認してください。

RPM-03318
Device Managerエージェントに対して要求した処理がタイムアウトしました。
要因
Device Managerエージェントに対して要求した処理がタイムアウトしました。
対処
Device Managerエージェントがインストールされているホストに負荷が掛かっていないかどうかを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03319
Device Managerエージェントとの接続を切断しました。
要因
Replication Managerの停止処理に伴い，Device Managerエージェントとの接続が切断されました。
対処
Replication Managerを再起動してから再度実行してください。

RPM-03320
Device Managerエージェントの機能の呼び出しに失敗しました。(エージェントのエラーメッセージ: ＜Device ManagerAgent エラーメッセージ＞，コマンドのエラーメッセージ: ＜コマンドエラーメッセージ＞)
要因
Device Managerエージェントのサービス実行プロセスでエラーが発生しました。
対処
次の手順で対処してください。

Device Managerエージェントが正しくインストールされていることを確認してください。

Device Managerエージェントのサービスが起動していることを確認してください。

正側のペア管理サーバと副側のペア管理サーバ間で，互いにホスト名からIPアドレスを特定できるか確認してください。

Device Managerエージェントのプロパティファイルを見直してください。

構成定義ファイルの内容と，環境構成を見直してください。

Device Managerサーバでストレージシステムのリフレッシュを実行した後，Replication Managerサーバで構成の更新を実行して，操作を再度実行してください。

Device Managerエージェントを再起動して，操作を再度実行してください。

上記の対処をしても問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03321
Device Managerエージェントの機能の呼び出しに失敗しました。(エージェントのエラーメッセージ: ＜Device ManagerAgent エラーメッセージ＞，コマンドのエラーメッセージ: ＜コマンドエラーメッセージ＞)
要因
Device Managerエージェントのサービス制御プロセスでエラーが発生しました。
対処
Device Managerエージェントが正しく起動しているかどうかを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03322
Device Managerエージェントのサービス実行プロセスでエラーが発生しました。
要因
Device Managerエージェントのサービス実行プロセスでエラーが発生しました。
対処
次の手順で対処してください。

Device Managerエージェントが正しくインストールされていることを確認してください。

Device Managerエージェントのサービスが起動していることを確認してください。

正側のペア管理サーバと副側のペア管理サーバ間で，互いにホスト名からIPアドレスを特定できるか確認してください。

Device Managerエージェントのプロパティファイルを見直してください。

構成定義ファイルの内容と，環境構成を見直してください。

Device Managerサーバでストレージシステムのリフレッシュを実行した後，Replication Managerサーバで構成の更新を実行して，操作を再度実行してください。

Device Managerエージェントを再起動して，操作を再度実行してください。

メインフレームのコピーペアに対して操作している場合，Device Managerエージェントのプロパティファイル(server.agent.rm.centralizePairConfiguration)を見直し，一括管理構成に変更してください。

上記の対処をしても問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03323
Device Managerエージェントのサービス制御プロセスでエラーが発生しました。
要因
Device Managerエージェントのサービス制御プロセスでエラーが発生しました。
対処
Device Managerエージェントが正しく起動しているかどうかを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03324
指定されたインスタンス番号の構成定義ファイルはDevice Managerエージェントの管理対象外に設定されています。
要因
指定されたインスタンス番号の構成定義ファイルはDevice Managerエージェントの管理対象外に設定されています。
対処
指定されたインスタンス番号の構成定義ファイルに対する操作は出来ません。操作する場合は，該当ホストのserver.propertiesファイルのserver.agent.rm.exclusion.instanceから当該インスタンス番号を削除してください。
server.agent.rm.exclusion.instanceについては，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

RPM-03325
Device Managerエージェントで操作対象のインスタンスの停止に失敗しました。
要因
RAID Managerインスタンスの停止処理でエラーが発生しました。
対処
次の手順で対処してください。

構成定義ファイルの内容と，環境構成を見直してください。

上記の対処をしても問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03326
Device Managerエージェントで操作対象のインスタンスの起動に失敗しました。
要因
RAID Managerインスタンスの起動中にエラーが発生しました。
対処
構成定義ファイルの内容と，環境構成を見直してください。
仮想コマンドデバイスサーバを使用している場合は，仮想コマンドデバイスサーバの環境構成を見直してください。

RPM-03327
Device Managerエージェントでコマンド実行中にエラーが発生しました。
要因
Device Managerエージェントに要求した次のどれかの処理でエラーが発生しました。

ボリューム情報の取得

ペア情報の取得

ペアの作成

ペアの分割

ペアの削除

対処
次の手順で対処してください。

正側のペア管理サーバと副側のペア管理サーバ間で，互いにホスト名からIPアドレスを特定できるか確認してください。

構成定義ファイルの内容と，環境構成を見直してください。

正側と副側それぞれのLUSEを構成しているLDEVのサイズ，および構成順序が一致しているかどうか確認してください。

割り当て済みのコンシステンシーグループの数がストレージシステムで管理可能なコンシステンシーグループの最大数に達していないか確認してください。

ストレージシステムの制限事項に該当していないかどうか確認してください。

構成定義ファイルにパスグループIDを指定している場合，指定したパスグループIDがストレージシステムの構成情報に存在するか確認してください。

Universal Replicatorペアの追加を行う場合，追加するペアのパスグループIDと，すでに存在するペアのパスグループIDが一致しているかどうか確認してください。

コピーペアを作成する場合，指定したMU番号またはコンシステンシーグループIDがすでに使用されていないかどうか確認してください。

上記の対処をしても問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03328
Device Managerエージェントでコマンド実行中にエラーが発生しました。
要因
Device Managerエージェントに要求した次のどれかの処理でエラーが発生しました。

ボリューム情報の取得

ペア情報の取得

ペアの分割

ペアの削除

対処
次の手順で対処してください。

正側のペア管理サーバと副側のペア管理サーバ間で，互いにホスト名からIPアドレスを特定できるか確認してください。

上記の対処をしても問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03329
Device Managerエージェントでコマンド実行中にエラーが発生しました。
要因
Device Managerエージェントに要求した次のどれかの処理でエラーが発生しました。

ボリューム情報の取得

ペア情報の取得

ペアの分割

ペアの削除

ペアの再同期

対処
次の手順で対処してください。

正側のペア管理サーバと副側のペア管理サーバ間で，互いにホスト名からIPアドレスを特定できるか確認してください。

詳細コピーペア状態がコピーペア操作を実行できる状態であることを確認してください。

上記の対処をしても問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03330
Device Managerエージェントで予期しないエラーが発生しました。
要因
構成定義ファイルの削除処理中に予期しないエラーが発生しました。
対処
保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03331
Device Managerエージェントで予期しないエラーが発生しました。
要因
Device Managerエージェントに要求した処理で，次のどれかのエラーが発生しました。

構成定義ファイルの情報取得中に予期しないエラーが発生しました。

Device Managerエージェントで一時的に使用する構成定義ファイルの作成中に予期しないエラーが発生しました。

対処
保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03332
Device Managerエージェントで構成定義ファイルの情報取得中にエラーが発生しました。
要因
Device Managerエージェントで，ボリューム情報またはペア情報の取得中にエラーが発生しました。
対処
次の手順で対処してください。

RAID ManagerまたはP9000 RAID Managerが正しくインストールされているか確認してください。

OSのシステムディレクトリに存在するHORCM構成定義ファイル内で，ペアの定義に誤りがないか確認してください。

OSのシステムディレクトリに存在するHORCM構成定義ファイル内で，ペアの定義に対応したコマンドデバイスをホストが認識しているか確認してください。

以下のディレクトリにraidscanまたはpairdisplayコマンドを実行したときのRAID ManagerまたはP9000 RAID Managerのログが出力されます。
＜Device Managerエージェントインストールディレクトリ＞/agent/config/horcm/logXX
(XXはインスタンス番号に対応した数字)
直前に起動しているHORCMインスタンス番号を確認し，ログ情報からエラー原因を取り除いてください。

上記の対処をしても問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03333
Device Managerエージェントで予期しないエラーが発生しました。
要因
構成定義ファイルの編集中に予期しないエラーが発生しました。
対処
保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03334
Device Managerエージェントで予期しないエラーが発生しました。
要因
操作実行中に予期しないエラーが発生しました。
対処
保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03335
指定されたインスタンス番号の構成定義ファイルが存在しません。
要因
ペアの追加が要求されましたが，指定されたインスタンス番号の構成定義ファイルが存在しません。
対処
Device Managerサーバでストレージシステムのリフレッシュを実行した後，Replication Managerサーバで構成の更新を実行して，操作を再度実行してください。

RPM-03336
指定されたインスタンス番号の構成定義ファイルがすでに存在します。
要因
インスタンスの新規作成が要求されましたが，指定されたインスタンス番号の構成定義ファイルがすでに存在します。
対処
Device Managerサーバでストレージシステムのリフレッシュを実行したあと，Replication Managerサーバで構成の更新を実行して，操作を再度実行してください。

RPM-03337
Device Managerエージェントで一時的に使用するインスタンスの起動に失敗しました。
要因
以下のことが発生している可能性があります。

Device Managerエージェントで一時的に使用するインスタンス番号またはサービス番号が使用されている。

ペア管理サーバが認識しているコマンドデバイスが使用不可状態になっている。

対処
以下のことを実施し，要因を取り除いてください。

RAID ManagerまたはP9000 RAID Managerのインスタンス番号およびサービス番号の使用状況を見直してください。本システムでは、server.propertiesファイル内の以下のプロパティで指定した範囲の番号を使用します。

インスタンス番号:server.agent.rm.temporaryInstance

サービス番号:server.agent.rm.temporaryPort

OSがWindows Server 2008以降の場合、OSがサービス番号を使用している可能性があるため、本システムで使用するサービス番号を変更してください。

ペア管理サーバが認識しているコマンドデバイスが使用可能な状態であることを確認してください。

RPM-03338
Device Managerエージェントで一時的に使用するインスタンスの起動でタイムアウトが発生しました。
要因
Device Managerエージェントで一時的に使用するインスタンスの起動でタイムアウトが発生しました。
対処
該当ホストのserver.propertiesファイルのserver.agent.rm.moduleTimeOutの値を変更してください。
server.agent.rm.moduleTimeOutについては，マニュアル「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

RPM-03339
ペア管理サーバでコマンドデバイスが認識されていないため，Device Managerエージェントでエラーが発生しました。
要因
ペア管理サーバにコマンドデバイスが一つも認識されていません。
対処
次の手順で対処してください。

Device Managerサーバでストレージシステムのリフレッシュを実行したあと，Replication Managerサーバで構成の更新を実行してください。

ペア管理サーバでコマンドデバイスが認識されていることを確認してください。

RPM-03340
Device Managerエージェントで一時的に使用するインスタンスの起動に失敗しました。
要因
Device Managerエージェントで一時的に使用するインスタンスの起動で予期しないエラーが発生しました。
対処
次の手順で対処してください。

使用しているRAID ManagerまたはP9000 RAID Managerのバージョンが，サポート対象のバージョンであることを確認してください。

RAID ManagerまたはP9000 RAID Managerが正しくインストールされているか確認してください。

上記の対処をしても問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03341
指定されたLUがペア管理サーバで認識されていません。
要因
指定されたLUがペア管理サーバで認識されていません。
対処
次の手順で対処してください。

[ストレージシステム一覧]画面で対象のストレージシステムを選択し[ストレージシステム情報更新]を実行してください。

ペア管理サーバでLUが認識されているか確認してください。

一括管理構成であるか確認してください。

一括管理構成については「Hitachi Device Manager and Provisioning Manager Software システム構成ガイド」および「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

RPM-03342
Device Managerエージェントで構成定義ファイルの編集中にエラーが発生しました。
要因
ボリューム情報の取得処理の結果から，正しい値が取得できませんでした。
対処
次の手順で対処してください。

使用しているRAID ManagerまたはP9000 RAID Managerのバージョンが，サポート対象のバージョンであることを確認してください。

RAID ManagerまたはP9000 RAID Managerが正しくインストールされているか確認してください。

上記の対処をしても問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03343
3DC Delta Resync用の非同期リモートコピーのペア作成はサポートしていません。
要因
3DC Delta Resync用の非同期リモートコピーのペアを作成しようとしました。
対処
Device Managerエージェントが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03344
作成したペアに対するコマンドデバイスがペア管理サーバに存在しません。
要因
ペア操作に必要なコマンドデバイスが見つかりません。
対処
次の手順で対処してください。

Device Managerサーバでストレージシステムのリフレッシュを実行したあと，Replication Managerサーバで構成の更新を実行してください。

ペア管理サーバがコマンドデバイスを認識していることを確認してください。

RPM-03345
指定されたLUの状態が不正であるため，指定されたコピーグループを作成できません。
要因
ペアの状態がSMPLでないか，ペアの状態が取得できません。
対処
次の手順で対処してください。

ペア操作対象のLUの状態を見直してください。

構成定義ファイルの内容と，環境構成を見直してください。

RPM-03346
Device Managerエージェントで予期しないエラーが発生しました。
要因
ペア作成後のペア状態がPAIRになっていません。
対処
保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03347
指定されたLUの状態が不正であるため，指定されたコピーグループを削除できません。
要因
ペアの状態がSMPLでないか，ペアの状態が取得できません。
対処
次の手順で対処してください。

ペア操作対象のLUの状態を見直してください。

構成定義ファイルの内容と，環境構成を見直してください。

RPM-03348
指定されたLUの状態が不正であるため，指定されたコピーグループの状態を変更できません。
要因
ペアの状態がSMPLでないか，ペアの状態が取得できません。
対処
次の手順で対処してください。

ペア操作対象のLUの状態を見直してください。

構成定義ファイルの内容と，環境構成を見直してください。

RPM-03349
Device Managerエージェントでコマンド実行中にタイムアウトが発生しました。
要因
RAID Managerコマンドの実行時にタイムアウトが発生しました。
対処
該当ホストのserver.propertiesファイルのserver.agent.rm.moduleTimeOutの値を見直しタイムアウトまでの時間を変更してください。
server.agent.rm.moduleTimeOutについては「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

RPM-03350
Device Managerエージェントで予期しないエラーが発生しました。
要因
ペアの再同期処理で状態変更後のペアの状態がPAIRになっていません。
対処
保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03351
テイクオーバーまたはテイクバック操作の対象としたボリュームの指定が不正です。
要因
テイクオーバー，テイクバックのできないボリュームが操作対象ボリュームとして指定されています。
対処
コピーペア操作対象のボリュームの状態を見直してください。

RPM-03352
操作対象のコピーペアの状態が不正です。
要因
コピーペアの操作を実行できる状態ではありません。
対処
操作対象のコピーペアの状態を見直してください。

RPM-03353
テイクオーバーまたはテイクバック操作の対象としたコピーペアのフェンスレベルが不正です。
要因
コピーペアがテイクオーバーまたはテイクバックを実行できるフェンスレベルではありません。
対処
ペア操作対象のLUの状態を見直してください。

RPM-03354
処理がタイムアウトしました。
要因
Device Managerエージェントに要求した次のどれかの処理で，タイムアウトが発生しました。

テイクオーバー

テイクバック

ペアの再同期

同期待ちタスク

対処
処理で指定するタイムアウト値に大きな値を指定してください。

RPM-03355
テイクオーバーまたはテイクバック処理中にエラーが発生しました。
要因
Device Managerエージェントに要求した次のどれかの処理で，エラーが発生しました。

テイクオーバー

テイクバック

ペアの再同期

ペアの作成

ペアの分割

ペアの削除

対処
次の対処をしてください。

takeover操作[horctakeover -S]でエラーが発生した場合，コピーペアのボリュームの状態を取得して，副ボリューム側の状態を確認してください。
副ボリュームの状態がコピーペア操作後の状態に変更されていた場合，副ボリュームにアクセスできることを確認してください。副ボリュームにアクセスできる場合，実行が失敗したタスクを削除してください。副ボリュームの状態が変更されていない，または副ボリュームにアクセスできない場合は保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

takeover操作[horctakeover -S]以外のコピーペア操作でエラーが発生した場合，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03356
指定されたコピーグループが構成定義ファイルに存在しません。
要因
指定されたコピーグループが構成定義ファイルに存在しません。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。そのあと，再度実行してください。

RPM-03357
Device Managerエージェントの機能の呼び出しに失敗しました。ストレージシステムのライセンス容量が不足している，または有効なライセンスが登録されていないおそれがあります。(SSBコード: ＜SSB＞)
要因
Device Managerエージェントの機能の呼び出しに失敗しました。ストレージシステムのライセンス容量が不足している，または有効なライセンスが登録されていないおそれがあります。
対処
ストレージシステムビューでコピーライセンスタブを表示して，ストレージシステムのライセンス情報を確認してください。
最新のストレージシステムのライセンス情報を取得するには，構成の更新を行ってください。

RPM-03358
Device Managerエージェントが必須としている項目が構成定義ファイルに存在しません。
要因
Device Managerエージェントが必須としている項目が構成定義ファイルに存在しません。必須としている項目は，次の項目です。

HORCM_MON

対処
構成定義ファイルの内容を見直してください。

RPM-03359
Device Managerエージェントがサポートしていない項目が構成定義ファイルに存在します。
要因
Device Managerエージェントがサポートしていない項目が構成定義ファイルに存在します。サポートしていない項目は，次の項目です。

HORCM_LDEVG

対処
構成定義ファイルの内容を見直してください。

RPM-03360
Device Managerエージェントが必須としている項目が構成定義ファイルに存在しません。
要因
Device Managerエージェントが必須としている項目が構成定義ファイルに存在しません。必須としている項目は，次の項目です。

HORCM_DEV

HORCM_LDEV

対処
構成定義ファイルの内容を見直してください。

RPM-03361
Device Managerエージェントが必須としている項目が構成定義ファイルに存在しません。
要因
Device Managerエージェントが必須としている項目が構成定義ファイルに存在しません。必須としている項目は，次の項目です。

HORCM_INST

HORCM_INSTP

対処
構成定義ファイルの内容を見直してください。

RPM-03362
Device Managerエージェントがサポートしていない項目が構成定義ファイルに存在します。
要因
Device Managerエージェントがサポートしていない項目が構成定義ファイルに存在します。サポートしていない項目は，次の項目です。

HORCM_CMDに仮想コマンドデバイスを定義している。

対処
構成定義ファイルの内容と，環境構成を見直してください。

RPM-03363
ペアボリュームにアクセスすることができるコマンドデバイスがペア管理サーバに存在しません。
要因
操作対象のペアボリュームと同一のSLPRに属するコマンドデバイスがペア管理サーバに接続されていません。または，アクセス不可のコマンドデバイスが選択されました。
対処
操作対象のペアボリュームと同一のSLPRに属するコマンドデバイスがペア管理サーバに接続されているかを確認してください。またはSLPR#0のコマンドデバイスを割り当ててください。

RPM-03364
ユーザー認証が設定されたコマンドデバイスがストレージシステムに存在します。
要因
ストレージシステムのユーザー認証に失敗しました。
対処
ユーザー認証の設定を解除してください。
または，ユーザー認証が設定されたコマンドデバイスのパスをホストから解除してください。
または，ユーザー認証が設定されたコマンドデバイスが存在するストレージシステムに対してログインを行ってください。

RPM-03365
ユーザー認証が設定されたコマンドデバイスが構成定義ファイルに定義されています。
要因
ストレージシステムのユーザー認証に失敗しました。
対処
ユーザー認証の設定を解除してください。
または，ユーザー認証が設定されたコマンドデバイスのパスをホストから解除してください。
または，ユーザー認証が設定されたコマンドデバイスが存在するストレージシステムに対してログインを行ってください。

RPM-03366
Device Manager エージェントで一時的に使用するインスタンスの起動に失敗しました。
要因
Device Managerエージェントで一時的に使用するインスタンスの起動で予期しないエラーが発生しました。
対処
管理サーバと対象ストレージのSVPとの間で通信が可能か確認してください。

RPM-03367
ストレージシステムのユーザー認証に失敗しました。
要因
ストレージシステムのユーザー認証に失敗しました。または,使用しているRAID Managerのバージョンが前提条件を満たさないおそれがあります。
対処
Device Managerにストレージシステムを登録する際に設定したSVPのユーザー名・パスワードが有効であるか確認してください。
SVPのユーザー名・パスワードが無効な場合は，有効な値に変更してください。
または，使用しているRAID Managerのバージョンがサポート対象のバージョンであることを確認してください。

RPM-03368
Device Managerエージェントでコマンド実行中にエラーが発生しました。
要因
Device Managerエージェントに要求したペア情報の取得の処理でエラーが発生しました。
対処
再度実行してください。

RPM-03369
Device Managerエージェントでコマンド実行中にエラーが発生しました。
要因
Device Managerエージェントに要求したペア情報の取得の処理でエラーが発生しました。
対処
操作対象のコピーグループがReplication Managerのサポート条件を満たしているかを確認してください。

RPM-03370
プールまたはジャーナル情報の取得中に予期しないエラーが発生しました。
要因
プールまたはジャーナル情報の取得中に予期しないエラーが発生しました。
対処
再度実行してください。

RPM-03371
Device Managerエージェントでコマンド実行中にエラーが発生しました。
要因
Device Managerエージェントに要求した次のどれかの処理でエラーが発生しました。

ペア情報の取得

ペアの再同期

ペアの分割

対処
操作対象のコピーグループがReplication Managerのサポート条件を満たしているかを確認してください。

RPM-03372
指定された構成定義ファイルにコピーグループの追加はできません。
要因
構成定義ファイルに記載したコマンドデバイスがIPCMD形式の場合，コピーグループの追加はサポートしていません。
対処
なし。

RPM-03373
指定したコピーペアは，すでに構成定義ファイルに定義されています。
要因
指定したコピーペアは，すでに構成定義ファイルに定義されています。Replication Managerの管理情報が最新でないおそれがあります。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。

RPM-03374
指定したコピーペアは，構成定義ファイルに定義されていません。
要因
指定したコピーペアは，構成定義ファイルに定義されていません。Replication Managerの管理情報が最新でないおそれがあります。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。

RPM-03375
指定したインスタンスの構成定義ファイルが存在しません。
要因
指定したインスタンスの構成定義ファイルがペア管理サーバにありません。Replication Managerの管理情報が最新でないおそれがあります。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。

RPM-03376
構成定義ファイルの最後のノードは削除できません。
要因
指定したノードは，構成定義ファイルのHORCM_INSTおよびHORCM_INSTPに記載された同一グループの最後のノードであるため，削除できません。Replication Managerの管理情報が最新でないおそれがあります。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。

RPM-03377
Device Managerエージェントへの接続に失敗しました。
要因
Device Managerエージェントへの接続に失敗しました。
対処
次の手順で対処してください。

Device Managerエージェントが正しくインストールされていることを確認してください。

Device Managerエージェントのサービスが起動していることを確認してください。

Device Managerエージェントのserver.propertiesファイルのserver.agent.portの値を変更した場合は，構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。

上記の対処をしても問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03378
Device Managerエージェントとの通信でエラーが発生しました。
要因
Device Managerエージェントとの通信に失敗しました。
対処
Device Managerエージェントが正しく起動しているかどうかを確認してください。ネットワークや，Device Managerエージェントがインストールされているホストに負荷が掛かっていないか確認して再度処理を実行してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03379
Device Managerエージェントに対して要求した処理がタイムアウトしました。
要因
次のどちらかの要因で，Device Managerエージェントに要求した処理がタイムアウトしました。

Device Managerエージェントのホストに負荷が掛かっている。

Device Managerエージェントが扱うペア数が多い。

対処
Device Managerエージェントがインストールされているホストに負荷が掛かっていないかどうかを確認してください。Device Managerエージェントが扱うペア数が多い場合は，処理に時間が掛かる場合があります。その場合は，host.propertiesファイルのhost.agent.access.timeoutForRpmの値を大きくして，再度実行してください。

RPM-03380
削除対象のコピーペアの状態がPSUS/SSUSになっていないため，コピーペアを削除できません。
要因
削除対象のコピーペアの状態がPSUS/SSUSになっていないため，コピーペアを削除できません。
対処
Freeze/Runが設定されているコピーグループでは，削除対象のコピーペアの状態がPSUS/SSUS以外の場合，一部のコピーペアを指定した削除操作が実行できません。
削除対象のコピーペアの状態をPSUS/SSUSに変更してから再度実行してください。

RPM-03381
指定されたコピーグループはすでに構成定義ファイルに存在しているため，更新できません。
要因
指定されたコピーグループはすでに構成定義ファイルに存在しているため，更新できません。構成が変更されているおそれがあります。
対処
構成定義ファイルの内容を見直し，構成の更新を実行して構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。そのあと，必要に応じて再度実行してください。

RPM-03382
コピーペアの同期待ち中に予期せぬエラーが発生しました。
要因
pairsyncwaitコマンド実行中にエラーが発生しました。
対処
構成定義ファイルに記載しているIPアドレスが通信可能な状態であるか確認してください。

RPM-03383
Device Managerエージェントでコマンド実行中にエラーが発生しました。
要因
RAID Managerコマンドが異常終了しました。コピーペア操作の条件を満たしていないおそれがあります。
対処
RAID Managerのマニュアルを参照して，実施したコピーペア操作の条件を満たしていることを確認してください。
問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03384
Device Managerエージェントでコマンドが実行できない状態になっています。
要因
RAID Managerコマンドが実行できない状態になっています。
対処
RAID Managerのコマンドが正常に動作することを確認してください。
問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03385
操作対象のストレージシステムのコマンドデバイスがペア管理サーバに接続されていないため，操作に失敗しました。
要因
コマンドデバイスがペア管理サーバに接続されていません。
対処
コマンドデバイスをペア管理サーバに接続してください。接続したコマンドデバイスのユーザー認証を有効にし，ユーザー認証をした上で操作を再度実行してください。

RPM-03386
操作対象のストレージシステムのコマンドデバイスのユーザー認証が行われていないため，操作に失敗しました。
要因
コマンドデバイスのユーザー認証が行われていません。
対処
コマンドデバイスのユーザー認証を行った上で操作を再度実行してください。

RPM-03387
操作対象のストレージシステムのコマンドデバイスのユーザー認証の設定が無効であるため，操作に失敗しました。
要因
コマンドデバイスのユーザー認証の設定が無効です。
対処
ペア管理サーバに接続されている全コマンドデバイスのユーザー認証を有効に設定し，認証をした上で操作を再度実行してください。

RPM-03388
作成しようとしたコピーペアの副ボリュームがすでにほかのコピーペアの副ボリュームとして使用されているため，コピーペアを作成できません。
要因
作成しようとしたコピーペアの副ボリュームがすでにコピーペアの副ボリュームとして使用されています。
対処
すでにコピーペアの副ボリュームとして使用されていないボリュームを指定してください。

RPM-03389
指定したプールIDが，指定した正ボリュームのコピーペアがすでに使用しているプールIDと異なるため，コピーペアを作成できません。
要因
指定したプールIDが，指定した正ボリュームのコピーペアがすでに使用しているプールIDと異なります。
対処
指定した正ボリュームのコピーペアが，すでに使用しているプールIDを指定してください。

RPM-03390
コンシステンシーグループに，指定した正ボリュームのコピーペアがすでに存在するため，コピーペアを作成できません。
要因
コンシステンシーグループに，指定した正ボリュームのコピーペアがすでに存在します。
対処
構成が変更されているおそれがあります。構成の更新を実行して，構成情報を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムを更新してください。

RPM-03391
指定したコピーグループのグループ種別（スナップショットグループ，またはコンシステンシーグループ）が，存在するコピーグループ種別と異なるため，コピーペアを作成できません。
要因
指定したグループのグループ種別（スナップショットグループ，またはコンシステンシーグループ）が，存在するグループ種別と異なります。
対処
存在するグループ種別（スナップショットグループ，またはコンシステンシーグループ）を指定してください。

RPM-03392
作成後のコピーペアが予期しない状態となったため，処理を中止します。
要因
RAID Managerコマンドでコピーペアを作成したあとに，コピーペアの状態がPAIRになっていません。
対処
コピーペアの状態を確認してください。不正な状態になっている場合は，RAID Managerのマニュアルに従い復旧してください。

RPM-03393
指定したスナップショットグループ，正ボリュームおよびMU番号のどれかがストレージシステムに存在しません。
要因
指定したスナップショットグループ，正ボリュームおよびMU番号のどれかがストレージシステムに存在しません。
対処
Device Managerサーバは最新のストレージシステムの情報を保持していないおそれがあります。ストレージシステムの情報を更新してから再度実行してください。

RPM-03394
状態変更後のコピーペアの状態が予期しない状態となったため，処理を中止します。
要因
RAID Managerコマンドでコピーペアを再同期したあとに，コピーペアの状態がPAIRになっていません。
対処
コピーペアの状態を確認してください。不正な状態になっている場合は，RAID Managerのマニュアルに従い復旧してください。

RPM-03395
選択されたスナップショットグループ名または，同一トポロジーに含まれるスナップショットグループ名に未サポートの文字が含まれています。
要因
選択されたスナップショットグループ名または，同一トポロジーに含まれるスナップショットグループ名に未サポートの文字が含まれています。
対処
未サポートの文字を含まないように構成を見直したあと，再度実行してください。

RPM-03700
パラメーターが不正です。
要因
内部で不正なパラメーターが指定されました。
対処
保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03701
Replication Manager Application Agentのサービス制御プロセスへの接続に失敗しました。
要因
Replication Manager Application Agentのサービス制御プロセスへの接続に失敗しました。
対処
次の手順で対処してください。

Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。

Replication Manager Application Agentのサービスが起動していることを確認してください。

Replication Manager Application Agentの設定を変更した場合は，構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。

接続するReplication Manager Application Agentの設定が正しいことを確認してください。設定内容は，［管理者メニュー］－［情報取得元］－［Application Agent］を選択して表示される画面で確認できます。値が不正な場合は，正しい値を設定してください。

上記の対処をしても問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03702
Replication Manager Application Agentのサービス実行プロセスへの接続に失敗しました。
要因
Replication Manager Application Agentのサービス実行プロセスへの接続に失敗しました。
対処
次の手順で対処してください。

Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。

Replication Manager Application Agentのサービスが起動していることを確認してください。

クラスタ環境かつ，Device Managerエージェントと同時に運用している場合はDevice Managerエージェントが持つserver.propertiesのserver.http.socket.bindAddressの値を確認してください。もし値が指定されていれば指定しないようにしてください。プロパティ値の詳細については「Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド」を参照してください。

上記の対処をしても問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03703
Replication Manager Application Agentのサービス制御プロセスへの接続が拒否されました。
要因
Replication Manager Application Agentのサービス制御プロセスへの接続が拒否されました。
対処
次の手順で対処してください。

Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。

接続するReplication Manager Application Agentの設定が正しいことを確認してください。設定内容は，［管理者メニュー］－［情報取得元］－［Application Agent］を選択して表示される画面で確認できます。値が不正な場合は，正しい値を設定してください。

上記の対処をしても問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03704
Replication Manager Application Agentのサービス実行プロセスへの接続が拒否されました。
要因
Replication Manager Application Agentのサービス実行プロセスへの接続が拒否されました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03706
Replication Manager Application Agentのサービス制御プロセスから不正なレスポンスを受け取りました。
要因
Replication Manager Application Agentのサービス制御プロセスから不正なレスポンスを受け取りました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03707
Replication Manager Application Agentのサービス実行プロセスから不正なレスポンスを受け取りました。
要因
Replication Manager Application Agentのサービス実行プロセスから不正なレスポンスを受け取りました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03708
Replication Manager Application Agentへの接続がタイムアウトしました。
要因
Replication Manager Application Agentへの接続がタイムアウトしました。
対処
Replication Manager Application Agentがインストールされているホストに負荷が掛かっていないかどうかを確認してください。

RPM-03710
予期せぬエラーが発生しました。
要因
予期せぬエラーが発生しました。
対処
正しいバージョンのReplication Manager Application Agentが正しくインストールされているかどうかを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03711
Replication Manager Application Agentのサービス実行プロセスとの通信でエラーが発生しました。
要因
Replication Manager Application Agentのサービス実行プロセスとの通信でエラーが発生しました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しく起動しているかどうかを確認してください。ネットワークや，Replication Manager Application Agentがインストールされているホストに負荷が掛かっていないか確認して再度処理を実行してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03712
Replication Manager Application Agentのサービス制御プロセスとの通信でエラーが発生しました。
要因
Replication Manager Application Agentのサービス制御プロセスとの通信でエラーが発生しました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しく起動しているかどうかを確認してください。ネットワークや，Replication Manager Application Agentがインストールされているホストに負荷が掛かっていないか確認して再度処理を実行してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03713
Replication Manager Application Agentのサービス実行プロセスとの通信でエラーが発生しました。
要因
Replication Manager Application Agentのサービス実行プロセスとの通信でエラーが発生しました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しく起動しているかどうかを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03714
Replication Manager Application Agentのサービス制御プロセスとの通信でエラーが発生しました。
要因
Replication Manager Application Agentのサービス制御プロセスとの通信でエラーが発生しました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しく起動しているかどうかを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03715
接続しているReplication Manager Application AgentはReplication Managerではサポートしていません。
要因
接続しているReplication Manager Application AgentはReplication Managerではサポートしていません。
対処
Replication Managerが前提としているバージョンのReplication Manager Application Agentをインストールして，再度実行してください。

RPM-03716
Replication Manager Application Agentへの接続が切断されました。
要因
Replication Manager Application Agentへの接続が切断されました。
対処
Replication Managerを再起動してから再度実行してください。

RPM-03717
Replication Manager Application Agentの機能の呼び出しに失敗しました。(＜Replication Manager Agentのエラーメッセージ＞)
要因
Replication Manager Application Agentの機能の呼び出しに失敗しました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しく起動しているかどうかを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03718
Replication Manager Application Agentに要求した処理がタイムアウトしました。
要因
Replication Manager Application Agentに要求した処理がタイムアウトしました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しく起動しているかどうかを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03719
Replication Manager Application Agentの機能の呼び出しに失敗しました。
要因
Replication Manager Application Agentの機能の呼び出しに失敗しました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しく起動しているかどうかを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03900
タイムアウトが発生しました。
要因
タイムアウトが発生しました。
対処
Replication Manager Application Agentがインストールされているホストに負荷が掛かっていないか確認して再度処理を実行してください。

RPM-03901
定義ファイルの処理中にエラーが発生しました。(DEFAULT.dat)
要因
定義ファイルの処理中にエラーが発生しました。
対処
定義ファイルがほかのプロセスによってロックされていないか，定義ファイルにアクセス権があるか確認してから再度実行してください。

RPM-03902
ファイルのオープンに失敗しました。
要因
ファイルのオープンに失敗しました。
対処
Replication Manager Application Agentがインストールされているディレクトリに存在するファイルがほかのプロセスによってロックされていないか，それらにアクセス権があるか確認してから再度実行してください。

RPM-03903
ファイルのアクセスに失敗しました。
要因
ファイルのアクセスに失敗しました。
対処
Replication Manager Application Agentがインストールされているディレクトリに存在するファイルがほかのプロセスによってロックされていないか，それらにアクセス権があるか確認してから再度実行してください。

RPM-03904
ファイルの読み込みに失敗しました。
要因
ファイルの読み込みに失敗しました。
対処
Replication Manager Application Agentがインストールされているディレクトリに存在するファイルがほかのプロセスによってロックされていないか，それらにアクセス権があるか確認してから再度実行してください。

RPM-03905
ファイルの書き込みに失敗しました。
要因
ファイルの書き込みに失敗しました。
対処
Replication Manager Application Agentがインストールされているディレクトリに存在するファイルがほかのプロセスによってロックされていないか，それらにアクセス権があるか確認してから再度実行してください。

RPM-03906
サービスの起動に失敗しました。
要因
サービスの起動に失敗しました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03907
サービスの停止に失敗しました。
要因
サービスの停止に失敗しました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03908
環境変数の設定に失敗しました。
要因
環境変数の設定に失敗しました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しい権限で実行されていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03909
コマンドに指定した引数が必要とする数を超えています。
要因
コマンドに指定した引数が必要とする数を超えています。
対処
Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03910
指定したコマンドのオプションが不正です。
要因
指定したコマンドのオプションが不正です。
対処
Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03911
同じコマンドのオプションが2回以上指定されました。
要因
同じコマンドのオプションが2回以上指定されました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03912
必要なコマンドのオプションが指定されていません。
要因
必要なコマンドのオプションが指定されていません。
対処
Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03913
コマンドのフォーマットが不正です。
要因
コマンドのフォーマットが不正です。
対処
Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03914
コマンドの文字列作成に失敗しました。
要因
コマンドの文字列作成に失敗しました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03915
コマンドの文字列が最大の値を超えています。
要因
コマンドの文字列が最大の値を超えています。
対処
Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03916
コマンド実行結果の取得に失敗しました。
要因
コマンド実行結果の取得に失敗しました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03917
メモリーが不足しています。
要因
メモリーが不足しています。
対処
Replication Manager Application Agentがインストールされているホストがシステム要件を満たしていることを確認してください。また，そのホストに過度の負荷が掛かっていないことを確認してください。

RPM-03918
ドライブの空容量が不足しています。
要因
ドライブの空容量が不足しています。
対処
Replication Manager Application Agentがインストールされているホストがシステム要件を満たしていることを確認してください。

RPM-03919
マウントポイントディレクトリ名が長すぎます。
要因
マウントポイントディレクトリ名が長すぎます。
対処
マウントポイントディレクトリ名の長さを見直して，再度実行してください。

RPM-03920
予期せぬ解析エラーが発生しました。
要因
予期せぬ解析エラーが発生しました。
対処
Replication ManagerとReplication Manager Application Agentがインストールされているホストの間で正しく通信が行われていることを確認してから再度実行してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03921
予期せぬ解析エラーが発生しました。
要因
予期せぬ解析エラーが発生しました。
対処
Replication ManagerとReplication Manager Application Agentがインストールされているホストの間で正しく通信が行われていることを確認してから再度実行してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03922
予期せぬエラーが発生しました。
要因
予期せぬエラーが発生しました。
対処
保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03923
Replication Manager Application Agentが使用しているファイルがありません。
要因
操作を完了するために必要なファイルがありません。
対処
保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03924
要求されたパラメーターが無効です。
要因
要求されたパラメーターが無効です。
対処
保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03925
Replication Manager Application Agentがタスク登録に使用しているファイルがありません。
要因
Replication Manager Application Agentがタスク登録に使用しているファイルがありません。
対処
即時実行のタスクがあるか確認してください。もしある場合は保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03926
Replication Manager Application Agentがタスク登録に使用しているファイルにタスク情報がありません。
要因
Replication Manager Application Agentがタスク登録に使用しているファイルにタスク情報がありません。
対処
ホスト情報更新を実行してください。もしこのエラーが再度発生する場合は保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03927
Replication Manager Application Agentがタスク登録に使用しているファイルに書き込めません。
要因
Replication Manager Application Agentがタスク登録に使用しているファイルに書き込めません。ボリュームに十分な容量がありません。
対処
ボリュームに十分な容量があることを確認してください。使用可能な容量が少ない場合は容量を増やしてください。もしこのエラーが再度発生する場合は保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03928
Replication Manager Application Agentが使用しているファイルがありません。
要因
操作を完了するために必要なファイルがありません。
対処
保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03929
トラブルシューティング情報を削除できません。
要因
トラブルシューティング情報を削除できません。
対処
ほかの操作が実行中の場合があります。しばらく待ってから再度操作を実行してください。もしこのエラーが再度発生する場合は保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03930
トラブルシューティング情報がありません。
要因
トラブルシューティング情報がありません。
対処
ほかの操作が実行中の場合があります。しばらく待ってから再度操作を実行してください。もしこのエラーが再度発生する場合は保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03931
トラブルシューティング情報が書き込めません。
要因
トラブルシューティング情報を書き込めません。
対処
ほかの操作が実行中の場合があります。しばらく待ってから再度操作を実行してください。もしこのエラーが再度発生する場合は保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03932
トラブルシューティング情報を読み込めません。
要因
トラブルシューティング情報を読み込めません。
対処
ほかの操作が実行中の場合があります。しばらく待ってから再度操作を実行してください。もしこのエラーが再度発生する場合は保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03933
Replication Manager Application Agentがタスク登録に使用しているファイルを読み込めません。
要因
Replication Manager Application Agentがタスク登録に使用しているファイルを読み込めません。
対処
次の対処を行ってください。

ほかの操作が実行中の場合があります。しばらく待ってから再度操作を実行してください。

Replication Manamager Application Agentがインストールされているフォルダに正しいアクセス権が設定されていることを確認してから再度操作を行ってください。

もしこのエラーが再度発生する場合は保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03934
Replication Manager Application Agentが使用しているファイルを読み込めません。
要因
Replication Manager Application Agentが使用しているファイルを読み込めません。
対処
次の対処を行ってください。

ほかの操作が実行中の場合があります。しばらく待ってから再度操作を実行してください。

Replication Manamager Application Agentがインストールされているフォルダに正しいアクセス権が設定されていることを確認してから再度操作を行ってください。

もしこのエラーが再度発生する場合は保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03935
Replication Manager Application Agentが使用しているファイルを更新できません。
要因
Replication Manager Application Agentが使用しているファイルを更新できません。
対処
次の対処を行ってください。

ほかの操作が実行中の場合があります。しばらく待ってから再度操作を実行してください。

Replication Manamager Application Agentがインストールされているフォルダに正しいアクセス権が設定されていることを確認してから再度操作を行ってください。

もしこのエラーが再度発生する場合は保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03936
トラブルシューティング情報を読み込めません。
要因
トラブルシューティング情報を読み込めません。
対処
ほかの操作が実行中の場合があります。しばらく待ってから再度操作を実行してください。もしこのエラーが再度発生する場合は保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03937
操作の結果を解析中にエラーが発生しました。
要因
操作の結果を解析中にエラーが発生しました。
対処
保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03938
Replication Manager Application Agentが使用しているファイルを閉じられません。
要因
Replication Manager Application Agentが使用しているファイルを閉じられません。
対処
ほかの操作が実行中の場合があります。しばらく待ってから再度操作を実行してください。もしこのエラーが再度発生する場合は保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03939
Replication Manager Application Agent環境が不正です。
要因
処理を続行するのに必要なデータが不足しています。
対処
保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03940
処理中にプロセスが実行されなかったためエラーが発生しました。
要因
プロセスを実行できませんでした。
対処
Replication Manager Application Agentが正しく起動しているか確認してから再度操作を行ってください。もしこのエラーが再度発生する場合は保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03941
処理中にタイムアウトが発生しました。
要因
タイムアウトが発生しました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しく起動しているか確認してから再度操作を行ってください。もしこのエラーが再度発生する場合は保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03942
Replication Manager Application Agentが使用しているファイルが書き込めません。
要因
Replication Manager Application Agentが使用しているファイルが書き込めません。
対処
ほかの操作が実行中の場合があります。しばらく待ってから再度操作を実行してください。もしこのエラーが再度発生する場合は保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03943
Replication Manager Application Agentが使用しているファイルを削除できません。
要因
Replication Manager Application Agentが使用しているファイルを削除できません。
対処
ほかの操作が実行中の場合があります。しばらく待ってから再度操作を実行してください。もしこのエラーが再度発生する場合は保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03944
Replication Manager Application Agentが使用しているファイルを閉じられません。
要因
Replication Manager Application Agentが使用しているファイルを閉じられません。
対処
ほかの操作が実行中の場合があります。しばらく待ってから再度操作を実行してください。もしこのエラーが再度発生する場合は保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03945
指定された共有データパスが無効です。
要因
指定された共有データパスが不正です。
対処
適切な共有データパスを指定してください。

RPM-03946
Replication Manager Application Agentが使用しているファイルを開けません。
要因
Replication Manager Application Agentが使用しているファイルを開けません。
対処
ほかの操作が実行中の場合があります。しばらく待ってから再度操作を実行してください。もしこのエラーが再度発生する場合は保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03947
Replication Manager Application Agentがタスク登録に使用しているファイルを開けません。
要因
Replication Manager Application Agentがタスク登録に使用しているファイルを開けません。
対処
ほかの操作が実行中の場合があります。しばらく待ってから再度操作を実行してください。もしこのエラーが再度発生する場合は保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03948
Replication Manager Application Agentがタスク登録に使用しているファイルを閉じられません。
要因
Replication Manager Application Agentがタスク登録に使用しているファイルを閉じられません。
対処
ほかの操作が実行中の場合があります。しばらく待ってから再度操作を実行してください。もしこのエラーが再度発生する場合は保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03949
pairsplit操作の実行に失敗しました。
要因
pairsplit操作の実行に失敗しました。
対処
RAID Managerが正しくインストールされているか確認してください。正しくインストールされている場合はRAID Managerのログを参照して正しくpairsplitコマンドが動作するように設定を変更してください。

RPM-03950
Replication Manager Application Agentの機能からの情報取得に失敗しました。
要因
Replication Manager Application Agentの機能からの情報取得に失敗しました。
対処
次の対処を行ってください。

Replication Manager Application Agentが正しく起動しているか確認してから再度操作を行ってください。

RAID Managerのユーザー認証機能が有効になっている場合はユーザー認証に成功していることを確認してください。

もしこのエラーが再度発生する場合は保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03951
タスク実行中にサービスが停止したため，タスク実行に失敗しました。
要因
タスク実行中にサービスが停止したため，タスク実行に失敗しました。
対処
Replication Manager Application Agentのサービスが正しく起動しているか確認してから再度操作を行ってください。もしこのエラーが再度発生する場合は保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03952
レプリカカタログ所在 ＜レプリカカタログ所在＞ に無効なカタログファイルが見つかりました。
要因
次の要因が考えられます。

指定したレプリカカタログ所在に*.drm以外の拡張子のファイル(またはディレクトリ)が含まれています。

変更前のレプリカカタログ所在に*.drm以外の拡張子のファイル(またはディレクトリ)が含まれています。

対処
要因に応じて，それぞれ次の対処をしてください。

指定したレプリカカタログ所在にあるレプリカカタログファイル以外のファイル(またはディレクトリ)を移動するか，別の場所を指定してください。

変更前のレプリカカタログ所在にあるレプリカカタログファイル以外のファイル(またはディレクトリ)を移動してください。

RPM-03953
指定されたVDIメタファイル所在＜VDIメタファイル所在＞は無効です。
要因
VDIメタファイル所在に＜Application Agent Install Path＞/conf/MSSQLを指定することはできません。
対処
VDIメタファイル所在に別の場所を指定してください。

RPM-03954
指定されたUNDOログファイル所在＜UNDOログファイル所在＞は無効です。
要因
UNDOログファイル所在に＜Application Agent Install Path＞/conf/MSSQLを指定することはできません。
対処
UNDOログファイル所在に別の場所を指定してください。

RPM-03955
Replication Manager Application Agentが指定されたディレクトリ＜ディレクトリ名＞の作成に失敗しました。
要因
ディレクトリの作成時に予期しないエラーが発生しました。
対処
Application Agentのサービスが対象のディレクトリを操作可能な権限で実行していることを確認してから再度実行してください。

RPM-03956
Replication Manager Application Agentがディレクトリ＜移動元ディレクトリ名＞からディレクトリ＜移動先ディレクトリ名＞へのカタログファイルの移動に失敗しました。
要因
カタログファイルを移動する際に予期しないエラーが発生しました。
対処
Application Agentのサービスが対象のディレクトリを操作可能な権限で実行していることを確認してから再度実行してください。

RPM-03957
バックアップサーバにレプリカカタログ所在が指定されていません。バックアップサーバにApplication Agentの設定を実行して，レプリカカタログ所在を指定してください。
要因
パラメーター"EXPORT_CATALOG_PATH"の値がバックアップサーバのバッチファイル"SET_EXPORT_CATALOG_PATH.bat"にありません。
対処
バックアップサーバにApplication Agentの設定を実行して，レプリカカタログ所在を指定してください。

RPM-03958
レプリカカタログ所在の情報がバックアップサーバにありません。
要因
バッチファイル"SET_EXPORT_CATALOG_PATH.bat"がバックアップサーバにありません。
対処
Replication Manager Application Agentをアンインストールしてから再度インストールしてください。その後再度操作を行ってください。同じエラーが再度発生する場合は，資料を採取した後，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-03959
レプリカカタログ所在＜レプリカカタログ所在名＞がバックアップサーバにありません。
要因
指定されたレプリカカタログ所在がバックアップサーバにありません。
対処
レプリカカタログ所在がバックアップサーバにあるかどうかを確認してください。レプリカカタログ所在がない場合には，バックアップサーバにApplication Agentの設定を実行してください。

RPM-03960
Replication Manager Application Agentが｛＜VDIメタファイル＞｜ ＜UNDOログファイル＞｜＜レプリカカタログ＞｝所在｛＜VDIメタファイル所在＞｜＜UNDOログファイル所在＞｜＜レプリカカタログ所在＞｝の作成に失敗しました。
要因
指定されたVDIメタファイル/UNDOログファイル/レプリカカタログ所在は無効です。
Application Agentでは，指定された所在にはVDIメタファイル/UNDOログファイル/レプリカカタログ所在ディレクトリを作成できません。
対処
適切な所在を指定してください。
指定した所在に，特殊文字またはOSで許可されていないフォルダが含まれていないことを確認してください。

RPM-03961
レプリカカタログファイルがバックアップサーバにありません。
要因
レプリカカタログファイル(＜アプリケーション種別＞_＜データベースサーバ名＞.drm)がバックアップサーバのレプリカカタログ所在にありません。
対処
テープデバイスから復元，またはサーバからエクスポートしたレプリカカタログファイルがAgent設定で指定したレプリカカタログ所在にあることを確認してください。

RPM-04500
SQLインスタンスの確認に必要な情報が存在しません。
要因
選択されたSQLインスタンスに関する情報が不足しています。
対処
リソースのアプリケーション画面からSQLインスタンスのホストを選択し，ホスト情報更新を行ってください。

RPM-04501
データベースの確認に必要な情報が存在しません。
要因
選択されたデータベースに関する情報が不足しています。
対処
リソースのアプリケーション画面からSQLインスタンスのホストを選択し，ホスト情報更新を行ってください。

RPM-04502
選択されたSQLインスタンスのすべてのデータベースにローカルペアまたはリモートペアがありません。
要因
選択されたSQLインスタンスのすべてのデータベースにローカルペアまたはリモートペアがありません。
対処
選択したSQLインスタンスに含まれるデータベースにペアを作成してください。そのあと，リソースのアプリケーション画面からSQLインスタンスのホストを選択し，ホスト情報更新を行ってください。

RPM-04503
選択されたデータベースにローカルペアまたはリモートペアがありません。
要因
選択されたデータベースにローカルペアまたはリモートペアがありません。
対処
選択したデータベースにペアを作成してください。そのあと，リソースのアプリケーション画面からSQLインスタンスのホストを選択し，ホスト情報更新を行ってください。

RPM-04504
選択されたSQLインスタンスに含まれるすべてのデータベースの正ボリューム側のLDEVが，ワークフローにリザーブされています。（SQLインスタンス ＝ ＜SQLインスタンス名＞）
要因
選択されたSQLインスタンスに含まれるすべてのデータベースの正ボリューム側のLDEVが，ワークフローにリザーブされています。
対処
コピーペア構成定義ウィザードのタスクが完了するのを待つか，リザーブを解除したあと，再度実行してください。リザーブは対応するワークフローとタスクを削除することで解除できます。

RPM-04505
選択されたデータベースの正ボリューム側のLDEVが，ワークフローにリザーブされています。
要因
選択されたデータベースの正ボリューム側のLDEVが，ワークフローにリザーブされています。
対処
コピーペア構成定義ウィザードのタスクが完了するのを待つか，リザーブを解除したあと，再度実行してください。リザーブは対応するワークフローとタスクを削除することで解除できます。

RPM-04506
選択されたデータベースの対象世代が異なります。
要因
選択されたデータベースの対象世代が異なります。
対処
対象世代を一致させるにはペアのMU番号を一致させる必要があります。ペアのMU番号をそろえてから再度実行してください。

RPM-04507
選択されたSQLインスタンスにデータベースがありません。（SQLインスタンス ＝ ＜SQLインスタンス名＞）
要因
選択されたSQLインスタンスにデータベースがありません。
対処
選択したSQLインスタンスにデータベースを作成してください。そのあと，リソースのアプリケーション画面からSQLインスタンスのホストを選択し，ホスト情報更新を行ってください。

RPM-04508
選択されたSQLインスタンスに含まれるすべてのデータベースの副ボリューム側のLDEVが，ワークフローにリザーブされています。（SQLインスタンス ＝ ＜SQLインスタンス名＞）
要因
選択されたSQLインスタンスに含まれるすべてのデータベースの副ボリューム側のLDEVが，ワークフローにリザーブされています。
対処
コピーペア構成定義ウィザードのタスクが完了するのを待つか，リザーブを解除したあと，再度実行してください。リザーブは対応するワークフローとタスクを削除することで解除できます。

RPM-04509
選択されたデータベースの副ボリューム側のLDEVが，ワークフローにリザーブされています。
要因
選択されたデータベースの副ボリューム側のLDEVが，ワークフローにリザーブされています。
対処
コピーペア構成定義ウィザードのタスクが完了するのを待つか，リザーブを解除したあと，再度実行してください。リザーブは対応するワークフローとタスクを削除することで解除できます。

RPM-04510
選択されたデータベースに対してペア操作が実行中です。
要因
選択されたデータベースに対してペア操作が実行中です。
対処
ペア操作タスクが完了してから再度実行してください。

RPM-04511
選択されたデータベースにローカルペアがありません。
要因
選択されたデータベースにローカルペアがありません。
対処
選択したデータベースにローカルペアを作成してください。そのあと，リソースのアプリケーション画面からSQLインスタンスのホストを選択し，ホスト情報更新を行ってください。

RPM-04512
選択されたデータベースにリモートペアがありません。
要因
選択されたデータベースにリモートペアがありません。
対処
選択したデータベースにリモートペアを作成してください。そのあと，リソースのアプリケーション画面からSQLインスタンスのホストを選択し，ホスト情報更新を行ってください。

RPM-04513
正側ペア管理サーバと副側ペア管理サーバが同一のDevice Managerに属しています。正側ペア管理サーバと副側ペア管理サーバが異なるDevice Managerに属するようにしてください。
要因
正側ペア管理サーバと副側ペア管理サーバが同一のDevice Managerに属しています。
対処
正側ペア管理サーバと副側ペア管理サーバが異なるDevice Managerに属するようにしたあと，再度実行してください。

RPM-04514
選択されたSQLインスタンスにレプリカがありません。
要因
選択されたSQLインスタンスにレプリカがありません。
対処
レプリカを作成したあとに，再度実行してください。

RPM-04515
選択された対象バックアップサーバに副ボリュームがマウントされていません。
要因
選択された対象バックアップサーバに副ボリュームがマウントされていません。
対処
バックアップサーバに副ボリュームをマウントしたあとに，再度実行してください。

RPM-04516
65個以上のデータベースを同時にバックアップすることはできません。
要因
65個以上のデータベースがレプリカ操作の対象に選択されています。
対処
一度に選択するデータベースは64個以下にして再度実行してください。65個以上のデータベースのレプリカを作成したい場合は一回のレプリカ作成で対象となるデータベースが64個以下になるように分割して実行してください。

RPM-04517
SQLインスタンスのペアに存在する副ボリューム側のLDEVがワークフローでリザーブされています。（SQLインスタンス ＝ ＜SQLインスタンス名＞）
要因
SQLインスタンスのペアに存在する副ボリューム側のLDEVがワークフローでリザーブされています。
対処
副ボリューム側のLDEVのリザーブを解除したあと，再度実行してください。リザーブは対応するペアのワークフローとタスクを削除することで解除できます。

RPM-04518
選択されたSQLインスタンスのすべてのデータベースにボリュームが割り当てられていません。
要因
選択されたSQLインスタンスのすべてのデータベースにボリュームが割り当てられていません。
対処
データベースにボリュームを割り当ててください。そのあと，リソースのアプリケーション画面からSQLインスタンスのホストを選択し，ホスト情報更新を行ってください。

RPM-04519
選択されたデータベースにボリュームが割り当てられていません。
要因
選択されたデータベースにボリュームが割り当てられていません。
対処
データベースにボリュームを割り当ててください。そのあと，リソースのアプリケーション画面からSQLインスタンスのホストを選択し，ホスト情報更新を行ってください。

RPM-04520
バックアップサーバに，Replication Manager Application Agent for SQLコンポーネントがインストールされていません。（バックアップサーバ名 ＝ ＜バックアップサーバ名＞）
要因
バックアップサーバに，Replication Manager Application Agent for SQLコンポーネントがインストールされていません。
対処
Replication Manager Application Agent for SQLコンポーネントをインストールしたあとに，再度実行してください。

RPM-04521
選択されたSQLインスタンスのLDEVにシステムデータベースとディストリビューションデータベースの両方が含まれています。
要因
選択されたレプリカはシステムデータベースとディストリビューションデータベースが同じLDEVにあるため，操作を実行できません。
対処
この操作を実行するためには，システムデータベースとディストリビューションデータベースを別のLDEVに配置する必要があります。システムデータベースとディストリビューションデータベースを別のLDEVに配置した構成のSQLインスタンスを作成したあとに，再度実行してください。

RPM-04522
選択されたサーバには，対象SQLインスタンスがありません。
要因
リストアの対象サーバとなるデータベースサーバまたはバックアップサーバに，対象インスタンスとなる同一のSQLインスタンスも異なるSQLインスタンスもありません。
対処
リストアを実行するためには，リストア対象となるデータベースサーバまたはバックアップサーバに，同一のSQLインスタンスまたは異なるSQLインスタンスがある必要があります。リストア対象となるデータベースサーバまたはバックアップサーバに，同一のSQLインスタンスまたは異なるSQLインスタンスがある構成としたあとに，再度実行してください。

RPM-04523
対象のSQLインスタンスに属するコピーペアの副ボリューム側LDEVがリザーブされています。（SQLインスタンス ＝ ＜SQLインスタンス名＞）
要因
対象のSQLインスタンスに属するコピーペアの副ボリューム側LDEVがリザーブされています。
対処
コピーペア構成定義ウィザードのタスクが完了するのを待つか，リザーブを解除したあと，再度実行してください。リザーブは対応するワークフローとタスクを削除することで解除できます。

RPM-04524
選択されたタスクのSQLインスタンス情報を取得する処理に失敗しました。（タスクID ＝ ＜タスクID＞）
要因
選択したタスクに含まれるSQLインスタンスがありません。
対処
ホスト情報更新を実行したあと，再度実行してください。

RPM-04525
選択されたSQLインスタンスにはボリュームが割り当てられていません。
要因
選択したSQLインスタンスにストレージシステムのボリュームが割り当てられていません。
対処
SQLインスタンスのデータベースに対してストレージシステムのボリュームを割り当て，ホスト情報更新を実行したあと，再度実行してください。

RPM-04526
選択されたSQLインスタンスに割り当てられたボリュームはDevice Managerで管理されていません。
要因
選択されたSQLインスタンスに割り当てられたボリュームは，Device Managerで管理されていません。
対処
Device Managaerでストレージシステムを追加したあと，Replication Managerで構成の更新を行ってください。

RPM-04527
選択されたSQLインスタンスを構成するボリューム/コピーグループがサポートしていない構成です。
要因
選択されたSQLインスタンスは複数のコピーグループで構成されています。
対処
Replication Managerで管理したい場合，コピーグループはSQLインスタンスのすべてのボリュームを管理している必要があります。コピーグループの管理範囲がSQLインスタンスの一部のボリュームとなっている場合は，すべてのボリュームを含むように構成を変更してください。

RPM-04528
選択したSQLインスタンスに含まれるコピーグループの中に，すべての正ボリュームを使用していないコピーグループがあります。
要因
選択したSQLインスタンスに含まれるコピーグループの中に，すべての正ボリュームを使用していないコピーグループがあります。
対処
コピーペア構成定義ウィザードをアプリケーションビュー以外から起動して，構成定義ファイルを編集してください。
構成定義ファイルを直接編集する場合は，構成定義ファイルを編集したあと，構成を更新してください。

RPM-04529
指定されたSQLインスタンスはすでに削除されています。
要因
指定されたSQLインスタンスはすでに削除されています。
対処
対処の必要はありません。

RPM-04530
選択された対象の名称に，レプリカ操作ではサポートされていないダブルクォーテーションが含まれています。
要因
選択された対象の名称に，レプリカ操作ではサポートされていないダブルクォーテーションが含まれています。
対処
ダブルクォーテーションを含まない名称に変更してください。

RPM-04532
Replication Manager Application Agentのバージョンがデータベースサーバとバックアップサーバで一致していません。
要因
Replication Manager Application Agentのバージョンがデータベースサーバとバックアップサーバで一致していません。
対処
データベースサーバとバックアップサーバで同じバージョンのReplication Manager Application Agentを使用してください。

RPM-04533
SQL Serverとの連携機能はReplication Manager Application Agent 6.3ではサポートされていません。
要因
SQL Serverとの連携機能はReplication Manager Application Agent 6.3ではサポートされていません。
対処
SQL Serverのレプリカを管理するにはReplication Manager Application Agent 6.4以降を利用してください。

RPM-04534
選択されたタスクのデータベース情報取得に失敗しました。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
選択されたタスクに含まれるデータベースの情報がありません。
対処
ホスト情報更新を行ったあとに，再度実行してください。

RPM-04535
指定されたホストにはReplication Manager Application Agent for Exchangeコンポーネントがインストールされていません。(名称 = ＜Application Agent名＞, ホストID = ＜ホスト ID＞)
要因
指定されたホストにReplication Manager Application Agent for Exchangeコンポーネントがインストールされていません。
対処
Exchange Serverを管理する場合は，指定されたホストにReplication Manager Application Agent for Exchangeコンポーネントをインストールしてください。

RPM-04536
指定されたホストにはReplication Manager Application Agent for SQLコンポーネントがインストールされていません。(名称 = ＜Application Agent名＞, ホストID = ＜ホスト ID＞)
要因
指定されたホストにはReplication Manager Application Agent for SQLコンポーネントがインストールされていません。
対処
SQL Serverを管理する場合は，指定されたホストにReplication Manager Application Agent for SQLコンポーネントをインストールしてください。

RPM-04537
選択されたデータベースサーバにバックアップサーバが指定されていません。またはバックアップサーバがありません。
要因
選択されたデータベースサーバにバックアップサーバが指定されていません。またはバックアップサーバがありません。
対処
バックアップサーバを指定して再度実行してください。バックアップサーバがない構成ではこの機能を利用することができません。

RPM-04538
選択したレプリカの情報がありません。
要因
選択したレプリカの情報がありません。
対処
レプリカ履歴画面から利用可能なレプリカを選択したあとに，再度リストアレプリカを実行してください。

RPM-04539
選択された対象のコピーグループ名は，同一ホスト上に複数あるため，コピーグループが特定できません。
要因
選択された対象のコピーグループ名は，同一ホスト上に複数あるため，コピーグループが特定できません。
対処
ペア構成定義ウィザードを［リソース］－［コピーペア構成定義］のコピーグループから起動してください。［リソース］－［アプリケーション］から起動したい場合には，同一ホスト上に同じ名前のコピーグループを複数作らないでください。

RPM-04540
このデータベースサーバに関連付けられたバックアップサーバにレプリカカタログ所在が設定されていません。
要因
このデータベースサーバに関連付けられたバックアップサーバにレプリカカタログ所在が設定されていません。
対処
このデータベースサーバに関連付けられたバックアップサーバにレプリカカタログ所在を設定してください。

RPM-04541
対象となるデータベースサーバに同一のSQLインスタンスがありません。(インスタンス名 = ＜インスタンス名＞)
要因
対象となるデータベースサーバに同一のSQLインスタンスがないため，システムデータベースあるいはディストリビューションデータベースをリストアできません。
対処
システムデータベースあるいはディストリビューションデータベースをリストアするためには，対象となるデータベースサーバに同一のSQLインスタンスがある必要があります。対象となるデータベースサーバに同一のSQLインスタンスがある構成としたあとに，再度実行してください。

RPM-04542
指定したレプリカにはユーザーデータベースが含まれていません。レプリカを作成したサーバとは別のサーバへリストアするにはユーザーデータベースが必要です。
要因
ユーザーデータベースが含まれていないレプリカを選択しています。
対処
レプリカを作成したサーバとは別のサーバへリストアするにはユーザーデータベースが必要です。ユーザーデータベースが含まれているレプリカを選択し，再度実行してください。

RPM-04543
インフォメーションストアを確認するための情報がありません。
要因
選択したインフォメーションストアに関する情報が不足しています。
対処
［エクスプローラ］メニューの［リソース］－［アプリケーション］を選択して表示される画面でホストを選択し，ホスト情報更新を実行してください。

RPM-04544
選択されたインフォメーションストアにストレージシステムのボリュームが割り当てられていません。
要因
選択されたインフォメーションストアにストレージシステムのボリュームが割り当てられていません。
対処
データベースにストレージシステムのボリュームを割り当ててください。そのあと，リソースのアプリケーション画面からホストを選択し，ホスト情報更新を行ってください。

RPM-04545
選択したインフォメーションストアに属するLDEVをワークフローがリザーブしています。(インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞)
要因
正ボリューム側のLDEVが，ワークフローにリザーブされているインフォメーションストアを選択しています。
対処
ペア構成定義ウィザードのタスクが完了するのを待つか，リザーブを解除したあと，再度実行してください。対応するワークフローとタスクを削除するとリザーブを解除できます。

RPM-04546
選択したインフォメーションストアのペアにある副ボリューム側のLDEVをワークフローがリザーブしています。(インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞)
要因
ペアにある副ボリューム側のLDEVに，ワークフローにリザーブされているインフォメーションストアを選択しています。
対処
ペア構成定義ウィザードのタスクが完了するのを待つか，リザーブを解除したあと，再度実行してください。対応するワークフローとタスクを削除するとリザーブを解除できます。

RPM-04547
選択したインフォメーションストアにコピーペアがないか，同じコピー種別のコピーペアがありません。
要因
コピーペアがないか，同じコピー種別のコピーペアがないインフォメーションストアを選択しています。
対処
次の操作を実施してください。

選択したストレージグループに対して同じコピー種別のコピーペアを作成する。

［エクスプローラ］メニューの［リソース］－［アプリケーション］を選択して表示される画面からホストの情報を更新する。

再度実行する。

RPM-04548
選択したインフォメーションストアでペア操作が実行状態です。
要因
ペア操作が実行中のインフォメーションストアを選択しています。
対処
ペア操作タスクが完了してから再度実行してください。

RPM-04550
選択したレプリカのインフォメーションストアがありません。
要因
インフォメーションストアがないレプリカを選択しています。
対処
［エクスプローラ］メニューの［リソース］－［アプリケーション］を選択して表示される画面でホストを選択し，ホスト情報更新を実行して，構成を最新にしてください。

RPM-04551
選択したインフォメーションストアの幾つかは，レプリカが保持されていません。
要因
レプリカを保持していないインフォメーションストアを選択しています。
対処
対象のインフォメーションストアを含んだレプリカを作成し，再度実行してください。

RPM-04552
選択したインフォメーションストアが同じレプリカに属していません。
要因
異なるレプリカに属するインフォメーションストアを選択しています。
対処
インフォメーションストアを一つずつ選択するか，レプリカ履歴一覧からレプリカを選択して，リストアしてください。

RPM-04553
選択したインフォメーションストアにストレージシステムのボリュームが割り当てられていません。
要因
ストレージシステムのボリュームが割り当てられていないインフォメーションストアを選択しています。
対処
次の操作を実施してください。

インフォメーションストアにストレージシステムのボリュームを割り当てる。

［エクスプローラ］メニューの［リソース］－［アプリケーション］を選択して表示される画面からホストの情報を更新する。

RPM-04554
選択したインフォメーションストアに割り当ててあるボリュームはDevice Managerで管理されていません。
要因
Device Managerで管理されていないボリュームを割り当てたインフォメーションストアを選択しています。
対処
選択したインフォメーションストアに割り当ててあるボリュームをReplication Managerで管理する場合は，以下の操作を実行してください。

Device Managaerでインフォメーションストアのボリュームを格納するストレージシステムを追加する。

Replication Managerで構成の更新を実行する。

RPM-04555
選択したインフォメーションストアは複数のコピーグループで構成されています。
要因
複数のコピーグループで構成されているインフォメーションストアを選択しています。
対処
Replication Managerで管理する場合，インフォメーションストアのすべてのボリュームは同一のコピーグループで管理されている必要があります。インフォメーションストアのボリュームが複数のコピーグループで管理されている場合は，該当するボリュームすべてが同一のコピーグループで管理されるように構成を変更してください。

RPM-04556
選択したインフォメーションストアを含むコピーグループの中に，すべての正ボリュームを使用していないコピーグループがあります。
要因
選択したインフォメーションストアに含まれるコピーグループの中に，すべての正ボリュームを使用していないコピーグループがあります。
対処
アプリケーションビュー以外からコピーペア構成定義ウィザードを起動して，構成定義ファイルを編集してください。
構成定義ファイルを直接編集する場合は，編集後に構成の更新を行ってください。

RPM-04557
選択したインフォメーションストアにストレージシステムのボリュームが割り当てられていません。
要因
ボリュームが割り当てられていないインフォメーションストアを選択しています。
対処
次の操作を実施してください。

インフォメーションストアにボリュームを割り当てる。

［エクスプローラ］メニューの［リソース］－［アプリケーション］を選択して表示される画面からホストの情報を更新する。

RPM-04558
選択したペア管理サーバはReplication Managerの管理対象外です。（ペア管理サーバ名 = ＜ペア管理サーバ名＞）
要因
Replication Managerの管理対象外のペア管理サーバを選択しています。
対処
ペア構成定義ウィザードを起動し，グループ作成画面でほかのペア管理サーバを選択してください。または，選択したペア管理サーバをReplication Managerの管理対象にしてください。

RPM-04559
選択したタスクには異なるコピー種別が混在しています。
要因
異なるコピー種別が混在しているタスクを選択しています。
対処
タスクを複数選択してタスク編集を実行する場合は，次の条件を満たしていることを確認してください。

すべて同じコピー種別であること。

すべて同じ操作の種別であること。

ストレージシステムはすべてエンタープライズクラスストレージのみか，ミッドレンジストレージのみであること。

RPM-04560
選択したタスクにはエンタープライズクラスストレージとミッドレンジストレージが混在しています。
要因
エンタープライズクラスストレージとミッドレンジストレージが混在しているタスクを選択しています。
対処
タスクを複数選択してタスク編集を実行する場合は，ストレージシステムはすべてエンタープライズクラスストレージのみか，ミッドレンジストレージのみであることを確認してください。

RPM-04561
選択したタスクには異なる操作の種別が混在しています。
要因
異なる操作の種別が混在しているタスクを選択しています。
対処
タスクを複数選択してタスク編集を実行する場合は，次の条件を満たしていることを確認してください。

すべて同じ操作種別であること。

ストレージシステムはすべてエンタープライズクラスストレージのみか，ミッドレンジストレージのみであること。

RPM-04564
選択したインフォメーションストアの世代識別子が一致していません。
要因
選択したインフォメーションストアの世代識別子が一致していません。
対処
選択したインフォメーションストアが保有するすべてのペアの世代識別子を一致させてください。

RPM-04565
選択したインフォメーションストアには，ローカルのコピーペアがありません。
要因
選択したインフォメーションストアには，ローカルのコピーペアがありません。
対処
次の操作を実施してください。

インフォメーションストアに対してローカルのコピーペアを作成する。

［エクスプローラ］メニューの［リソース］－［アプリケーション］を選択して表示される画面からホストの情報を更新する。

再度実行する。

RPM-04566
選択したインフォメーションストアには，リモートのコピーペアがありません。
要因
選択したインフォメーションストアに，リモートのコピーペアがありません。
対処
次の操作をしてください。

選択したインフォメーションストアに対してリモートのコピーペアを作成する。

［エクスプローラ］メニューの［リソース］－［アプリケーション］を選択して表示される画面から，ホストの情報を更新する。

再度実行する。

RPM-04568
コピーペア構成定義ファイルがDevice Mangerエージェントで管理されていません。
要因
コピーペア構成定義ファイルがDevice Managerエージェントで管理外に設定されています。
対処
コピーペア構成定義ファイルをDevice Managerエージェントで管理する場合，コピーペア構成定義ファイルに対応するインスタンス番号を管理できるようにDevice Managerエージェントの設定ファイルを変更してください。そのあと，構成の更新を実行してください。

RPM-04569
選択したタスクのインフォメーションストア情報を取得できませんでした。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
選択されたタスクにインフォメーションストアの情報が含まれていません。
対処
ホストの情報を更新したあと，再度実行してください。

RPM-04571
BC Managerのバージョンが古いため，機能の実行に失敗しました。
要因
BC Managerのバージョンがサポートされていません。
対処
バージョンが6.3と同等またはそれ以上のBC Managerを再度インストールしてください。

RPM-04573
バックアップサーバに関連した設定は変更されます。
要因
バックアップサーバ情報は変更されます。
対処
既存のタスクを削除して，再度操作してください。

RPM-04574
隠ぺい/隠ぺい解除の操作に関連したApplication Agentが削除されています。コピーペア構成定義ウィザードを起動して新しいタスクを作成するか，隠ぺい/隠ぺい解除のオプションを指定せずにタスクを実行してください。
要因
バックアップサーバまたは対応するデータベースサーバが削除されています。
対処
既存のタスクを削除して，再度操作するか，隠ぺいまたは隠ぺい解除の操作を指定せずにタスクを実行してください。

RPM-04575
作成できるV-VOLの最大数を超えています。
要因
作成できるV-VOLの最大数を超えています。
対処
不要なV-VOLを削除して，再度実行してください。

RPM-04576
この構成は未サポート構成です。子グループの正ボリュームが親グループの副ボリュームとして共有されていません。
要因
この構成は未サポート構成です。子グループの正ボリュームが親グループの副ボリュームとして共有されていません。
対処
RAID Managerを使用して，子グループの正ボリュームを親グループの副ボリュームとして共有させてください，

RPM-04577
一つのコピーグループに対して，コピーグループの作成/編集/削除操作とノードの追加/削除操作を同じウィザードで同時に行うことはできません。
要因
一つのコピーグループに対して，コピーペアの作成/変更/削除操作とノードの追加/削除操作を同じウィザードで同時に行うことはできません。
対処
一つの操作を完了させてから次の操作を行ってください。一つのコピーグループに対して，コピーペアの操作とノードの操作を同じウィザードで行うことはできません。前のタスクを完了させてから，新しくウィザードを起動して次の操作を行ってください。

RPM-04578
ノードの追加と削除を同じウィザードで同時に行うことはできません。
要因
ノードの追加と削除を同じウィザードで行うことはできません。
対処
一つの操作を完了させてから次の操作を行ってください。一つのコピーグループに対して，ノードの追加と削除を同じウィザードで同時に行うことはできません。前のタスクが完了してから，新しくウィザードを起動して次の操作を行ってください。

RPM-04579
設定されているノードが一つです。コピーグループからすべてのノードを削除することはできません。
要因
コピーグループのノードは常に一つ以上が使用可能である必要があります。
対処
すでに存在するコピーグループからすべてのノードを削除することはできません。
削除したい場合は，コピーグループの削除を実行してください。
今あるノードを削除して新しいノードを追加したい場合は，新しいノードを追加してから古いノードを削除してください。ノードを追加するタスクを完了させた後，新しくウィザードを起動してノードを削除する必要があります。

RPM-04580
選択したコピーグループに，コピー種別が指定されていません。
要因
選択したコピーグループに，コピー種別が指定されていません。
対処
［2. コピーペアの関連付け］画面でコピー種別を選択したあと，［3. グループ管理］画面でノードの追加/削除，またはグループ編集を実行してください。

RPM-04581
トポロジーに含まれる一つ以上のコピーグループがストレージ上で定義されたコピーグループです。
要因
選択されたトポロジーにストレージ上で定義されたコピーグループが一つ以上含まれています。
対処
選択されたトポロジーのコピーグループを操作するために，ストレージ上で定義されたコピーグループを削除してください。

RPM-04582
指定したストレージシステムは存在しません。
要因
指定したストレージシステムは存在しません。
対処
次の手順で対処してください。

指定したストレージシステムがDevice Managerのリソースとして登録されていることを確認してください。

Device Managerで対象のストレージシステムのリフレッシュを実行したあと，Replication Managerで構成の更新を実行してください。

RPM-04583
指定したストレージシステムは未サポートです。
要因
指定したストレージシステムは未サポートです。
対処
対処の必要はありません。

RPM-04584
指定したリモートストレージシステムでは，MCU/RCUを指定したリモートパスをサポートしていません。（リモートストレージシステム名:＜ストレージシステム名＞）
要因
指定したリモートストレージシステムでは，MCU/RCUを指定したリモートパスをサポートしていません。
対処
MCU/RCUの指定を解除して，再度実行してください。

RPM-04588
Replication ManagerとDevice Managerでストレージシステムの情報が不一致です。対象のストレージシステム情報の更新を実行してください。
要因
Replication ManagerとDevice Managerでストレージシステムの情報が不一致です。
対処
操作対象のストレージシステム情報の更新を実行してください。

RPM-04589
情報の取得に失敗しました。
要因
操作対象の情報が存在しません。
対処
ツリー更新ボタンを押して最新の画面を表示し，再度同じ操作を試みてください。

RPM-04600
指定されたCTGIDは同一ストレージシステム内のほかのコピーグループで使用されています。
要因
指定されたCTGIDは同一ストレージシステム内のほかのコピーグループで使用されています。
対処
同一ストレージシステム内のほかのコピーグループで使用されていないCTGIDを指定してください。

RPM-04601
接続したDevice ManagerエージェントはCTGIDを指定したコピーグループ作成をサポートしていません。
要因
接続したDevice ManagerエージェントはCTGID指定をサポートしていません。
対処
Device Managerエージェントをバージョン7.0.1以降にアップグレードして，再度実行してください。

RPM-04602
指定されたMU番号は当該ボリュームを含んだほかのコピーグループで使用されています。（MU番号： ＜MU番号＞）
要因
指定されたMU番号は当該ボリュームを含んだほかのコピーグループで使用されています。
対処
当該ボリュームを含んだほかのコピーグループで使用されていないMU番号を指定してください。

RPM-04800
HORCMインスタンスの起動に必要な情報の取得に失敗しました。（ペア管理サーバ名：＜ペア管理サーバ名＞）
要因
HORCMインスタンスの起動に必要な情報の取得に失敗しました。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのホストの更新を実行してください。

RPM-04801
マウント処理は成功しましたが，Replication Managerサーバでの実行結果の反映に失敗しました。
要因
データベースへのアクセスが失敗しました。
対処
ホスト情報の更新を実行して，構成を最新にしてください。

RPM-04802
アンマウント処理は成功しましたが，Replication Managerサーバでの実行結果の反映に失敗しました。
要因
データベースへのアクセスが失敗しました。
対処
ホスト情報の更新を実行して，構成を最新にしてください。

RPM-04803
Replication Manager Application Agentへのスケジュール情報の更新は成功しましたが，Replication Managerサーバでのタスク情報の更新に失敗しました。
要因
データベースへのアクセスが失敗しました。
対処
ホスト情報の更新を実行して，構成を最新にしてください。そのあと，タスク操作を再度行ってください。

RPM-04804
タスクの実行は成功しましたが，Replication Managerサーバでの実行結果の反映に失敗しました。
要因
データベースへのアクセスが失敗しました。
対処
ホスト情報の更新を実行して，構成を最新にしてください。そのあと，タスク操作を再度行ってください。

RPM-04807
Device Managerエージェントから取得した情報が不正です。
要因
コピーペア操作（アドバンスド）に失敗しました。
対処
コピーペア操作（アドバンスド）を再実行してください。

RPM-04808
バックアップサーバに取得するカタログ情報がありません。
要因
バックアップサーバに取得するカタログ情報がありません。
対処
取得するカタログ情報が対象のバックアップサーバに存在することを確認してから再度実行してください。

RPM-04809
対象ホストで実行中のリストアレプリカのタスクがあります。現在のタスクの実行が完了したあとに，再度実行してください。（実行中タスク：＜実行中タスクID＞）
要因
対象ホストで実行中のリストアレプリカのタスクがあります。
対処
リストアレプリカのタスクは同一ホストで同時に実行することができません。現在のタスクの実行が完了したあとに，再度実行してください。

RPM-04810
接続したDevice ManagerエージェントはReplication Managerが前提としているバージョンではありません。
要因
Device Managerエージェントのバージョンがサポートされていません。
対処
バージョンが6.4と同等またはそれ以上のDevice Managerエージェントを再度インストールしてください。

RPM-04811
指定したペア操作（アドバンスド）は実行されませんでした。
要因
コピーペア操作のコマンドは実行されませんでした。
対処
詳細コピーペア状態を確認して，必要であれば再度実行してください。

RPM-04812
指定したストレージシステムはtakeover操作をサポートしていません。
要因
指定されたストレージシステムは，takeover操作をサポートしていません。
対処
対処の必要はありません。

RPM-04813
指定したストレージシステムはforce-split操作をサポートしていません。
要因
指定されたストレージシステムは，force-split操作をサポートしていません。
対処
対処の必要はありません。

RPM-04814
選択したレプリカはバックアップサーバでマウントされているため，削除できません。アンマウントしてから削除してください。
要因
選択したレプリカはバックアップサーバでマウントされています。
対処
選択したレプリカをアンマウントしてから再度実行してください。

RPM-04815
このApplication Agentのバージョンでは隠ぺい/隠ぺい解除の操作はサポートしていません。
要因
このApplication Agentのバージョンでは隠ぺい/隠ぺい解除の操作はサポートしていません。
対処
Application Agentをバージョン7.0以上にアップデートしてください。

RPM-04817
コピーペア状態の取得に失敗しました。ペア名:＜コピーペア名＞,正側ストレージシステム名:＜正側ストレージシステム名＞,副側ストレージシステム名:＜副側ストレージシステム名＞
要因
構成が変更されているおそれがあります。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。その後，該当するペアが表示されることを確認し，コピーペア状態の更新を実行してコピーペア状態が完了状態になっていることを確認してください。

RPM-04818
コピーペア状態の取得に失敗しました。グループ名:＜コピーグループ名＞,正側ストレージシステム名:＜正側ストレージシステム名＞,副側ストレージシステム名:＜副側ストレージシステム名＞
要因
構成が変更されているおそれがあります。
対処
構成の更新を実行して，構成を最新にしてください。操作対象リソースがローカルDevice Managerが管理するリソースの場合，Device Managerのストレージシステムの更新を実行してください。その後，該当するペアが表示されることを確認し，コピーペア状態の更新を実行してコピーペア状態が完了状態になっていることを確認してください。

RPM-04819
選択したリソース(＜リソース名＞)に対して，操作に必要な権限(＜必要な権限＞)がありません。
要因
ほかのリソースを指定してください。または，操作対象に指定したリソースにメッセージに表示されている操作に必要な権限を割り当ててください。アクセス権の設定が可能なユーザーはDevice Managerでアクセス権限がAdminであるユーザーです。
対処
操作対象に指定したリソースを操作するために必要な権限がないため，操作ができません。

RPM-04820
前提のタスクが成功していないためタスクが実行できません。（前提タスクID：＜前提タスクID＞）
要因
前提のタスクが成功していません。
対処
前提のタスクを成功させたあとに，再度実行してください。前提のタスクが実行できない場合は，ワークフローを削除したあとコピーペア構成定義ウィザードで構成定義ファイルを編集してください。

RPM-04821
タスク実行に失敗しました。
要因
タスクの実行結果が取得できませんでした。
次の要因が考えられます。

Replication Manager Application Agentがインストールされているホストでタスク実行中にOSが再起動された。

Replication Manager Application Agentがインストールされているホストでタスク実行中にタスクが強制終了された。

対処
ホスト情報の更新を行ってから再度操作を行ってください。
再度このエラーが発生する場合は，Replication Manager Application Agentがインストールされているホストのシステムログを参照し，OSに異常がないかを確認してください。

RPM-04822
タスクのスケジュールに失敗しました。
要因
タスクのスケジュールに失敗しました。
対処
Replication Manager Application Agentがインストールされているホストのシステムログを参照し，OSに異常がないかを確認してから，再度操作を行ってください。

RPM-04823
Device Managerのデータベースの更新に失敗しました。（更新対象のストレージシステム:＜ストレージシステム名＞）
要因
Device Managerのデータベースの更新に失敗しました。
対処
Device Managerを使用して対象のストレージシステムの情報を更新してください。

RPM-04824
Device Managerでストレージシステムの情報の更新に失敗しました。
要因
Device Managerでストレージシステム情報の更新に失敗しました。
対処
Device Managerを使用して対象のストレージシステムの情報を更新してください。

RPM-04825
Device Managerでホスト情報の更新に失敗しました。
要因
Device Managerでホスト情報の更新に失敗しました。
対処
Device Managerを使用して対象のホスト情報を更新してください。

RPM-04826
選択されたコピー種別ではLUSEボリュームを指定できません。(コピーグループ名:＜コピーグループ名＞)
要因
選択されたコピー種別ではLUSEボリュームを指定できません。
対処
LUSEでないボリュームを選択してください。

RPM-04827
この構成は未サポート構成です。ペア管理サーバを冗長化した構成のコピーグループに対し，Freeze/Runが設定されています。
要因
この構成は未サポート構成です。ペア管理サーバを冗長化した構成のコピーグループに対し，Freeze/Runが設定されています。
対処
冗長化構成が不要である場合は，コピーペア構成定義ウィザードからノード削除を実行してください。Freeze/Run設定が不要である場合は，構成定義ファイルのHORCM_CTQMに設定されている内容を見直してください。

RPM-04828
選択された複数のコピーペア，または選択されたコピーペアと連結しているコピーペアが，同一のジャーナルグループを使用していません。
要因
選択された複数のコピーペア，または選択されたコピーペアと連結しているコピーペアが，同一のジャーナルグループを使用していません。
対処
同一トポロジー内でFreeze/Runが設定されているコピーグループを特定し，それぞれのコピーペアが使用しているジャーナルグループを確認してください。Freeze/Runが設定されているコピーグループが同一トポロジー内に存在する場合，同一ジャーナルグループを使用しているコピーペア，またはそれと連結しているコピーペアを選択してコピーペア構成定義ウィザードを起動してください。

RPM-04829
選択されたコピーグループまたは，同一トポロジーに含まれるコピーグループにオープン系コピーペアとメインフレーム系コピーペアが混在しています。オープン系のコピーペアとメインフレーム系のコピーペアの両方に対し，一括してコピーペア構成定義ウィザードを起動することはできません。
要因
選択されたコピーグループまたは，同一トポロジーに含まれるコピーグループにオープン系コピーペアとメインフレーム系コピーペアが混在しています。オープン系のコピーペアとメインフレーム系のコピーペアの両方に対し，一括してコピーペア構成定義ウィザードを起動することはできません。
対処
オープン系のコピーペアに対する操作をしたい場合はオープン系のコピーペア，メインフレーム系のコピーペアに対する操作をしたい場合はメインフレーム系のコピーペアのみを選択してコピーペア構成定義ウィザードを起動してください。

RPM-04830
選択されたコピーグループまたは，同一トポロジーに含まれるコピーグループにFreeze/Runが設定されているため，コピーグループ全体を指定したコピーペア構成定義ウィザードの起動はできません。
要因
選択されたコピーグループまたは，同一トポロジーに含まれるコピーグループにFreeze/Runが設定されているため，コピーグループ全体を指定したコピーペア構成定義ウィザードの起動はできません。
対処
Freeze/Runが設定されているコピーグループのうち，操作対象のコピーペアと同じジャーナルグループに関連づいているコピーペア，またはそれと連結しているコピーペアを選択してコピーペア構成定義ウィザードを起動してください。

RPM-04831
3DC Delta Resyncを構成する複数のコピーグループで，Freeze/Runが設定されているコピーグループと，Freeze/Runが設定されていないコピーグループが混在しています。
要因
3DC Delta Resyncを構成する複数のコピーグループで，Freeze/Runが設定されているコピーグループと，Freeze/Runが設定されていないコピーグループが混在しています。
対処
3DC Delta Resyncを構成する複数のコピーグループで，Freeze/Runが設定されているコピーグループと，Freeze/Runが設定されていないコピーグループを混在させないでください。

RPM-04832
コピーグループに対するFreeze/Runの設定が，正側の構成定義ファイルまたは，副側の構成定義ファイルのどちらかのみに記載されています。Freeze/Runの設定は正側と副側の両方の構成定義ファイルに対し行う必要があります。
要因
コピーグループに対するFreeze/Runの設定が，正側の構成定義ファイルまたは，副側の構成定義ファイルのどちらかのみに記載されています。Freeze/Runの設定は正側と副側の両方の構成定義ファイルに対し行う必要があります。
対処
構成定義ファイルの記載を見直してください。

RPM-04833
Freeze/Runが設定されているコピーグループに対して，ノードの追加を行うことはできません。
要因
Freeze/Runが設定されているコピーグループに対して，ノードの追加を行うことはできません。
対処
ノードの追加対象となるコピーグループを見直してください。

RPM-04834
Storage System:＜ストレージシステム名＞, Volume:＜LDEVN名＞はすでにワークフローで使用されています。
要因
LDEVはすでにほかのワークフローで使用されています。
対処
該当するLDEVが属しているワークフローを削除するか，または該当するLDEVをペア操作対象から除外したあとに，必要に応じて再度実行してください。

RPM-04835
Freeze/Runが設定されているコピーグループに関するタスクとFreeze/Runが設定されていないコピーグループに関するタスクを同時に編集することはできません。
要因
Freeze/Runが設定されているコピーグループに関するタスクとFreeze/Runが設定されていないコピーグループに関するタスクを同時に編集することはできません。
対処
タスクをひとつずつ編集するか，Freeze/Runが設定されているコピーグループに関するタスクのみ，またはFreeze/Runが設定されていないコピーグループに関するタスクのいを選択して編集を行ってください。

RPM-04836
選択された複数のボリュームは，Business Continuity Manager経由で管理しているコピーペアのボリュームと，RAID Manager / P9000 RAID Manager経由で管理しているコピーペアのボリュームが混在しています。
要因
選択された複数のボリュームは，Business Continuity Manager経由で管理しているコピーペアのボリュームと，RAID Manager経由で管理しているコピーペアのボリュームが混在しています。
対処
Business Continuity Manager経由で管理しているコピーペアのボリュームのみか，またはRAID Manager経由で管理しているコピーペアのボリュームのみを選択して，再度実行してください。

RPM-04837
オープン系コピーグループに関するタスクとメインフレーム系コピーグループに関するタスクを同時に編集することはできません。
要因
オープン系コピーグループに関するタスクとメインフレーム系コピーグループに関するタスクを同時に編集することはできません。
対処
オープン系コピーグループまたはメインフレーム系コピーグループのどれかに関係するタスクのみ編集してください。

RPM-04838
一つのコピーグループに対して，グループの編集とそのほかの操作を同じウィザードで同時に行うことはできません。
要因
一つのコピーグループに対して，グループの編集とそのほかの操作を同じウィザードで同時に行うことはできません。
対処
対象のコピーグループに対する現在の操作を実施したあと，グループの編集を行ってください。

RPM-04839
オープン系のコピーペアか，メインフレーム系のコピーペアか判断できないコピーペアがコピーグループ内に存在するため，コピーペア構成定義ウィザードやコピーペア状態変更ウィザードを実行できません。
要因
オープン系のコピーペアか，メインフレーム系のコピーペアか判断できないコピーペアがコピーグループ内に存在するため，コピーペア構成定義ウィザードやコピーペア状態変更ウィザードを実行できません。
対処
コピーグループに含まれるコピーペアについて，コピーペアを構成しているボリュームがReplication Managerで認識できているかどうか確認してください。

RPM-04840
指定したコピーグループは存在しません。ツリー更新ボタンを押して最新の画面を表示してください。
要因
指定したコピーグループは存在しません。
対処
ツリー更新ボタンを押して最新の画面を表示し，再度同じ操作を試みてください。

RPM-04841
指定したペア管理サーバは存在しません。ツリー更新ボタンを押して最新の画面を表示してください。
要因
指定したペア管理サーバは存在しません。
対処
ツリー更新ボタンを押して最新の画面を表示し，再度同じ操作を試みてください。

RPM-04842
指定した構成定義ファイルは存在しません。ツリー更新ボタンを押して最新の画面を表示してください。
要因
指定した構成定義ファイルは存在しません。
対処
ツリー更新ボタンを押して最新の画面を表示し，再度同じ操作を試みてください。

RPM-04843
指定したプレフィックスは存在しません。ツリー更新ボタンを押して最新の画面を表示してください。
要因
指定したプレフィックスは存在しません。
対処
ツリー更新ボタンを押して最新の画面を表示し，再度同じ操作を試みてください。

RPM-04844
コピーグループ名変更タスクが実行中のため，指定したコピーグループに対するペア操作を中止しました。現在のタスクの実行が完了したあとに，再度実行してください。（実行中タスクID：＜実行中タスクID＞）
要因
コピーグループ名変更タスクが実行中のため，指定したコピーグループに対するペア操作を中止しました。
対処
現在のタスクの実行が完了したあとに，再度実行してください。

RPM-04845
指定したコピーグループに対するペア操作タスクが実行中のため，コピーグループ名変更を中止しました。現在のタスクの実行が完了したあとに，再度実行してください。（実行中タスクID：＜実行中タスクID＞）
要因
指定したコピーグループに対するペア操作タスクが実行中のため，コピーグループ名変更を中止しました。
対処
現在のタスクの実行が完了したあとに，再度実行してください。

RPM-04846
Device Managerエージェントのバージョンが古いため，機能の実行に失敗しました。（ホスト名:＜ホスト名＞，Device Managerエージェントのバージョン：＜Device Managerエージェントのバージョン＞）
要因
Device Managerエージェントのバージョンが古いため，指定した操作を行うことができません。
対処
Device ManagerエージェントをReplication Managerと同等のバージョンに更新してください。

RPM-04847
Replication Managerのサービスが停止処理中です。
要因
Replication Managerのサービスが停止処理中です。
対処
Replication Managerのサービスが起動していることを確認し，再度実行してください。

RPM-04848
Replication Managerがメンテナンスモードになっています。
要因
Replication Managerがメンテナンスモードになっています。
対処
通常モードに変更した後で，再度実行してください。

RPM-04849
指定されたタスクはReplication Managerのデータベースに存在しません。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
指定されたタスクはReplication Managerのデータベースに存在しません。
対処
タスク一覧画面からタスクが参照できることを確認してください。

RPM-04850
指定されたタスクはCLIタスクではありません。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
指定されたタスクはCLIタスクではありません。
対処
タスク一覧画面からタスクがCLIタスクであることを確認してください。

RPM-04851
指定されたタスクは実行可能な状態ではありません。（タスクID：＜タスクID＞）
要因
指定されたタスクは実行可能な状態ではありません。
対処
タスク一覧画面からタスクの状態が「Ready」，「Success」，「Warning」，「Failure」のどれかとなっていることを確認してください。

RPM-04853
ユーザーIDまたはパスワードが正しくありません。
要因
ユーザーIDまたはパスワードに指定した値が誤っています。
対処
有効なユーザーID ，パスワードを指定してください。
(不正な文字種を使用されているケースを含む)

RPM-04854
指定したユーザーのアクセス権限が不正です。
要因
指定したユーザーにタスクの実行権限がありません。
対処
Replicatoin ManagerでModify権限を持ち，リソースグループに"All Resources"が割り当てられているユーザーアカウントの指定が必要です。

RPM-04855
指定したプールが存在しないか，プールの使用目的が不正です。（プールID：＜プールID＞）
要因
タスクを作成した後でストレージシステムの構成が変更されています。
対処
ストレージシステムの構成を見直したあとに，再度実行してください。指定するプールを変更する場合は，ワークフローを削除したあと，コピーペア構成定義ウィザードで新しいタスクを作成してください。

RPM-04856
指定したLDEVがすでに作成されています。（LDEV：＜LDEV＞）
要因
タスクを作成した後でストレージシステムの構成が変更されています。
対処
ストレージシステムの構成を見直したあとに，再度実行してください。指定するLDEVを変更する場合は，ワークフローを削除したあと，コピーペア構成定義ウィザードで新しいタスクを作成してください。

RPM-04857
指定したホストが存在しません。（ホスト名：＜ホスト名＞）
要因
タスクを作成した後でホストの構成が変更されています。
対処
ホストの構成を見直したあとに，再度実行してください。指定するホストを変更する場合は，Device Managerを使用してワークフローが作成したLDEVを削除してください。その後，ワークフローを削除してから，コピーペア構成定義ウィザードで新しいタスクを作成してください。

RPM-04858
指定したポートが存在しないか，ポートの属性が不正です。
要因
タスクを作成した後でストレージシステムの構成が変更されています。
対処
ストレージシステムの構成を見直したあとに，再度実行してください。指定するポートを変更する場合は，Device Managerを使用してワークフローが作成したLDEVを削除してください。その後，ワークフローを削除してから，コピーペア構成定義ウィザードで新しいタスクを作成してください。

RPM-04859
指定したLDEVが存在しません。（LDEV：＜LDEV＞）
要因
タスクを作成した後でストレージシステムの構成が変更されています。
対処
ストレージシステムの構成を見直したあとに，再度実行してください。タスクが成功しない場合は，Device Managerを使用してワークフローが作成したLDEVを削除してください。その後，ワークフローを削除してから，コピーペア構成定義ウィザードで新しいタスクを作成してください。

RPM-04860
指定したホストのすべてのWWNまたはiSCSIイニシエーターはすでにほかのホストグループで使用されています。（ホスト名：＜ホスト名＞）
要因
タスクを作成した後でストレージシステムの構成が変更されています。
対処
ストレージシステムの構成を見直したあとに，再度実行してください。指定するホストグループを変更する場合は，Device Managerを使用してワークフローが作成したLDEVを削除してください。その後，ワークフローを削除してから，コピーペア構成定義ウィザードで新しいタスクを作成してください。

RPM-04861
すでに最大値である＜最大ホストグループ数＞個のホストグループが登録されているため，指定したホストグループを登録できません。
要因
すでに登録されているホストグループの個数が最大値に達しています。
対処
ストレージシステムの構成を見直したあとに，再度実行してください。指定するホストグループを変更する場合は，Device Managerを使用してワークフローが作成したLDEVを削除してください。その後，ワークフローを削除してから，コピーペア構成定義ウィザードで新しいタスクを作成してください。

RPM-04862
指定したLDEVはすでにホストグループに登録されています。（LDEV：＜LDEV＞）
要因
タスクを作成した後でストレージシステムの構成が変更されています。
対処
ストレージシステムの構成を見直したあとに，再度実行してください。タスクが成功しない場合は，Device Managerを使用してワークフローが作成したLDEVを削除してください。その後，ワークフローを削除してから，コピーペア構成定義ウィザードで新しいタスクを作成してください。

RPM-04863
指定したLUNはすでにホストグループで使用されています。（LUN：＜LUN＞）
要因
タスクを作成した後でストレージシステムの構成が変更されています。
対処
ストレージシステムの構成を見直したあとに，再度実行してください。タスクが成功しない場合は，Device Managerを使用してワークフローが作成したLDEVを削除してください。その後，ワークフローを削除してから，コピーペア構成定義ウィザードで新しいタスクを作成してください。

RPM-04864
既存のホストグループにホスト（WWNまたはiSCSIイニシエーター）が設定されていません。（ホスト名：＜ホスト名＞）
要因
タスクを作成した後でストレージシステムの構成が変更されています。
対処
ストレージシステムの構成を見直したあとに，再度実行してください。タスクが成功しない場合は，Device Managerを使用してワークフローが作成したLDEVを削除してください。その後，ワークフローを削除してから，コピーペア構成定義ウィザードで新しいタスクを作成してください。

RPM-04865
選択されたボリュームの作成が完了していないため，操作を行えません。
要因
作成が完了していないボリュームを選択しているため，操作を行えません。
対処
ボリュームの作成が完了した後で，再度実行してください。

RPM-04866
指定されたLDEV IDは，すでに副側ストレージシステムで使用されています。LDEV ID = ＜LDEV ID＞
要因
指定されたLDEV IDはすでに使用されています。
対処
異なるLDEV IDを指定して，再度実行してください。

RPM-04867
指定されたホストグループに登録可能なLUN数の上限を超えています。ポート = ＜ポート＞, ホストグループ = ＜ホストグループ＞
要因
指定されたホストグループに登録可能なLUN数の上限を超えています。
対処
異なるホストグループを指定して，再度実行してください。

RPM-04868
指定されたポートに作成できるホストグループ数の上限を超えています。ポート = ＜ポート＞
要因
指定されたポートに作成できるホストグループ数の上限を超えています。
対処
異なるポートを指定して，再度実行してください。

RPM-04869
作成できるLDEV IDの上限を超えています。
要因
作成できるLDEV IDの上限を超えています。
対処
異なるCU，LDEV開始番号を指定して，再度実行してください。

RPM-04870
指定したポートは，副側ストレージシステムにおいて，ボリューム割り当てに利用可能ではありません。ポート = ＜ポート＞
要因
指定したポートは，副側ストレージシステムにおいて，ボリューム割り当てに利用可能ではありません。
対処
異なるポートを指定して，再度実行してください。

RPM-04871
指定したホストグループがすでに存在しますが，選択した割り当て対象では利用できません。ポート = ＜ポート＞, ホストグループ = ＜ホストグループ＞
要因
指定したホストグループがすでに存在しますが，選択した割り当て対象とは異なるホストで使用されています。
対処
異なるホストグループを指定して，再度実行してください。

RPM-04872
指定した割り当て対象は，すでに異なるホストグループで使用されています。ポート = ＜ポート＞, ホストグループ = ＜ホストグループ＞
要因
指定した割り当て対象は，すでに異なるホストグループで使用されています。
対処
異なるホストグループを指定して，再度実行してください。

RPM-04873
指定したポートは，副側ストレージシステムに存在しません。ポート = ＜ポート＞
要因
指定したポートは，副側ストレージシステムに存在しません。
対処
異なるポートを指定して，再度実行してください。

RPM-04874
指定したLUNは，すでにホストグループで使用されています。ストレージシステム = ＜ストレージシステム＞, Port/Host Group/LUN = ＜Port/Host Group/LUN＞
要因
指定したLUNは，すでにホストグループで使用されています。
対処
異なるホストグループを指定して，再度実行してください。

RPM-04875
指定したプールは，副側ストレージシステムに存在しません。ストレージシステム = ＜ストレージシステム＞, プールID = ＜プールID＞
要因
指定したプールIDは，副側ストレージシステムに存在しません。
対処
異なるプールIDを指定して，再度実行してください。

RPM-04876
指定した割り当て対象は存在しません。割り当て対象 = ＜割り当て対象＞
要因
指定した割り当て対象は存在しません。
対処
異なる割り当て対象を選択して，再度実行してください。

RPM-04877
ジャーナルグループの設定は変更されていません。
要因
ジャーナルグループの設定は変更されていません。
対処
ジャーナルグループの設定を変更して，再度実行してください。

RPM-04878
ペアボリュームとして使用されているボリュームを含んでいるため，LUNが削除できません。
要因
ペアボリュームとして使用されているボリュームを含んでいるため，LUNが削除できません。
対処
次の手順で対処してください。

指定したボリュームを使用しているペアを削除してください。

[ストレージシステム一覧]画面で対象のストレージシステムを選択し[ストレージシステム情報更新]を実行してください。

タスクを再度実行してください。

RPM-04879
Device Managerのバージョンが古いため，機能の実行に失敗しました。(情報取得元名：＜情報取得元名＞, Device Managerのバージョン：＜Device Managerバージョン＞)
要因
Device Managerのバージョンが古いため，指定した操作を行うことができません。
対処
Device ManagerをReplication Managerと同等のバージョンに更新してください。

RPM-04880
タイムアウトが発生したため，タスクのキャンセルを確認できませんでした。しばらく待ってからタスク一覧画面を確認し，対象タスクが終了していることを確認してください。
要因
以下の要因により，タスクの完了に時間が掛かる場合があります。

構成の更新を実行中である場合。

キャンセル対象タスクに関連したタスクが実行中である場合。

大規模構成である場合。

対処
しばらく待ってからタスク一覧画面を確認し，対象タスクが終了していることを確認してください。

RPM-04881
指定したコピーグループに対するペア操作タスクが実行中のため，パスグループIDの編集を中止しました。実行中のタスクが完了したあとに，再度実行してください。（実行中タスクID：＜実行中タスクID＞）
要因
指定したコピーグループに対するペア操作タスクが実行中のため，パスグループIDの編集を中止しました。
対処
実行中のタスクが完了したあとに，再度実行してください。

RPM-04882
副ボリュームのボリューム属性がGUARDとなっているため，[副ボリュームを削除する]操作を行えません。
要因
副ボリュームのボリューム属性がGUARDとなっているため，[副ボリュームを削除する]操作を行えません。
対処
対象のボリュームのGUARD属性を解除してください。

RPM-04883
タスクが終了したため，タスクをキャンセルすることができませんでした。
要因
タスクが終了したため，タスクをキャンセルすることができませんでした。
対処
タスク一覧画面を確認し，対象タスクの状態を確認してください。

RPM-04884
正ボリューム側ストレージシステムと副ボリューム側ストレージシステムの間に，使用可能なパスグループIDを持つCU Freeの双方向リモートパスが存在しません。
要因
正ボリューム側ストレージシステムと副ボリューム側ストレージシステムの間に，使用可能なパスグループIDを持つCU Freeの双方向リモートパスが存在しません。
対処
正ボリューム側ストレージシステムと副ボリューム側ストレージシステムの双方向に，同一のパスグループIDを持つCU Freeのリモートパスを設定してください。

RPM-04885
正ボリューム側ストレージシステムと副ボリューム側ストレージシステムの間に，設定されたパスグループIDを使用するCU Freeのリモートパスが存在しません。(正ボリューム側ストレージシステム：＜正ボリューム側ストレージシステム＞, 副ボリューム側ストレージシステム：＜副ボリューム側ストレージシステム＞)
要因
コピーグループに設定されたパスグループIDに対応するリモートパスは，すでに削除されています。
対処
設定されたパスグループIDに対応するCU Freeのリモートパスを設定するか，コピーグループのパスグループID設定を変更してください。

RPM-04886
選択したタスクはすでにキャンセル中です。キャンセル処理の完了をお待ちください。
要因
選択したタスクはすでにキャンセル中です。キャンセル処理の完了をお待ちください。
対処
対処の必要はありません。

RPM-04887
グループ編集操作はスナップショットグループに対して行うことができません。
要因
スナップショットグループに対する[グループ編集]操作はサポートしていません。
対処
対処の必要はありません。

RPM-04888
ノード追加操作はスナップショットグループに対して行うことができません。
要因
スナップショットグループに対する[ノード追加]操作はサポートしていません。
対処
対処の必要はありません。

RPM-04889
ノード削除操作はスナップショットグループに対して行うことができません。
要因
スナップショットグループに対する[ノード編集]操作はサポートしていません。
対処
対処の必要はありません。

RPM-04890
コピーペア名編集操作はスナップショットグループに対して行うことができません。
要因
スナップショットグループに対する[コピーペア名編集]操作はサポートしていません。
対処
対処の必要はありません。

RPM-04891
指定したスナップショットグループ名は，すでにストレージシステム内で使用されています。(ストレージシステム：＜ストレージシステム＞, スナップショットグループ名： ＜スナップショットグループ名＞)
要因
指定されたスナップショットグループ名は，ストレージシステム内ですでに使用されています。
対処
異なるスナップショットグループ名を指定して，再度実行してください。

RPM-04892
選択したタスクには，スナップショットグループとコピーグループが混在しています。
要因
スナップショットグループとコピーグループのタスクを同時に編集することはできません。
対処
スナップショットグループとコピーグループのタスクは別々に編集してください。

RPM-04893
指定したストレージシステムに[スナップショットグループ用ペア管理サーバ]が設定されていません。(ストレージシステム：＜ストレージシステム＞)
要因
指定されたストレージシステムに対して，[スナップショットグループ用ペア管理サーバ]が設定されていません。
対処
[ストレージシステム]ビューの＜ストレージシステム名＞サブウィンドウで[スナップショットグループ用ペア管理サーバ]を設定したあと，再度実行してください。

RPM-04894
アラート作成操作はスナップショットグループに対して行うことができません。
要因
スナップショットグループに対する[アラート設定作成]操作はサポートしていません。
対処
対処の必要はありません。

RPM-04895
指定したストレージシステムのコマンドデバイスを認識しているペア管理サーバがありません。
要因
指定されたストレージシステムのコマンドデバイスを認識しているペア管理サーバがありません。
対処
指定されたストレージシステムのコマンドデバイスを認識しているペア管理サーバを用意し，Replication Manager に認識させてください。

RPM-04896
選択したスナップショットグループには，同じ正ボリュームを持つコピーペアが複数含まれています。
要因
同じ正ボリュームを持つコピーペアが複数含まれたスナップショットグループが選択されました。
対処
同じ正ボリュームを持つコピーペアがスナップショットグループ内に複数含まれないように構成を見直したあと，再度実行してください。

RPM-04897
選択したストレージグループのトポロジー構成には，スナップショットグループが含まれています。
要因
スナップショットグループが含まれたストレージグループのトポロジー構成は非サポートです。
対処
対処の必要はありません。

RPM-04898
選択したインフォメーションストアのトポロジー構成には，スナップショットグループが含まれています。
要因
スナップショットグループが含まれたインフォメーションストアのトポロジー構成は非サポートです。
対処
対処の必要はありません。

RPM-04899
選択したSQLインスタンスのトポロジー構成には，スナップショットグループが含まれています。
要因
スナップショットグループが含まれたSQLインスタンスのトポロジー構成は非サポートです。
対処
対処の必要はありません。

RPM-04900
スナップショットグループ用ペア管理サーバが設定されていないか，設定したスナップショットグループ用ペア管理サーバが削除されています。
要因
指定したストレージシステムに対して，[スナップショットグループ用ペア管理サーバ]が設定されていません。または，設定したスナップショットグループ用ペア管理サーバが削除されています。
対処
[ストレージシステム]ビューの＜ストレージシステム名＞サブウィンドウで[スナップショットグループ用ペア管理サーバ]を設定したあと，再度実行してください。

RPM-04901
選択したストレージはBCMのみで管理されているため，[スナップショットグループ設定編集]を実行することができません。
要因
BCMのみで管理しているストレージに対して，[スナップショットグループ設定編集]を実行することはできません。
対処
対処の必要はありません。

RPM-04902
スナップショットグループ名の長さが32バイトを超えています。
要因
スナップショットグループ名が32バイトを超えています。
対処
33バイト未満のスナップショットグループ名を使用してください。

RPM-04903
選択されたスナップショットグループ名または，同一トポロジーに含まれるスナップショットグループ名に未サポートの文字が含まれています。
要因
選択されたスナップショットグループ名または，同一トポロジーに含まれるスナップショットグループ名に未サポートの文字が含まれています。
対処
未サポートの文字を含まないように構成を見直したあと，再度実行してください。

RPM-05000
Replication Managerへの接続に失敗しました。
要因
Replication Managerへの接続に失敗しました。
対処
以下の項目を見直してください。

Hitachi Command Suite共通コンポーネントサービスが起動している。

base.propertiesファイルのbase.rmi.enabledがtrueになっている。

base.propertiesファイルのbase.rmi.portの値とrpmlib.propertiesのrpmlib.rpm.portの値が一致している。

RPM-05001
Replication Managerの処理の呼出しに失敗しました。
要因
Replication Managerの処理の呼出しに失敗しました。
対処
Hitachi Command Suite共通コンポーネントサービスを再起動して，再度実行してください。

RPM-05002
Replication Managerの処理の呼出し中に予期しない通信エラーが発生しました。
要因
Replication Managerの処理の呼出し中に予期しない通信エラーが発生しました。
対処
再度実行してください。

RPM-05003
Replication Managerの処理の呼出し中に予期しないエラーが発生しました。
要因
Replication Managerの処理の呼出し中に予期しないエラーが発生しました。
対処
再度実行してください。

RPM-05004
パラメーターが不正です。（パラメーター：＜パラメーター＞，値：＜値＞）
要因
パラメーターが不正です。
対処
再度実行してください。

RPM-05005
プロパティファイルの読み込みに失敗しました。
要因
プロパティファイルの読み込みに失敗しました。
対処
Hitachi Command Suite製品の上書きインストールを実行してください。

14.2 RPM-10000～RPM-19999

Replication Manager Application Agentに関するメッセージ（RPM-10000～RPM-19999）を次の表に示します。

表14-2 RPM-10000～RPM-19999：Replication Manager Application Agentのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

RPM-10003
Replication Manager Application Agentの処理が失敗しました。
要因
Replication Manager Application Agentの処理に失敗しました。
対処
同時に出力されているメッセージを確認し，対処を行ってください。

RPM-10004
メモリーが不足しています。
要因
メモリーが不足しています。
対処
Replication Manager Application Agentがインストールされているホストがシステム要件を満たしていることを確認してください。

RPM-10005
処理続行不能なエラーが発生しました。
要因 = ＜要因＞
コード = ＜コード＞
要因
Replication Manager Application Agentのコマンド実行中に処理続行不可能なエラーが発生しました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10006
処理続行不能なエラーが発生しました。
要因 = ＜要因＞
要因
Replication Manager Application Agentのコマンド実行中に処理続行不可能なエラーが発生しました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10007
処理続行不能なエラーが発生しました。
コード = ＜コード＞
要因
Replication Manager Application Agentのコマンド実行中に処理続行不可能なエラーが発生しました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10008
処理続行不能なエラーが発生しました。
要因 = ＜要因＞
要因 = ＜要因＞
要因
Replication Manager Application Agentのコマンド実行中に処理続行不可能なエラーが発生しました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。問題が解決されない場合は，保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10009
Replication ManagerサーバとReplication Manager Application Agent間の情報が不一致です。
要因
Replication Manager Application Agentがインストーラーを使ってインストールされていません。
対処
Replication Manager Application Agentがインストーラーを使って正しくインストールされていることを確認してください。

RPM-10011
レプリカの情報を取得できません。
要因
以下のどれかの原因のため，レプリカの情報を取得できません。

レプリカの内容が無効

レプリカが壊れている

レプリカが存在しない

対処
ホスト情報更新を行ったあと，再度レプリカを指定してください。正しいレプリカを指定している場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10012
不正なオプションが指定されています。
要因
不正なオプションが指定されました。
対処
Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていることを確認してください。

RPM-10013
Replication Manager Application Agentが使用するファイルがありません。
要因
Replication Manager Application Agentが使用するファイルがありません。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10014
マウントポイントディレクトリが存在しません。
要因
指定されたマウントポイントディレクトリが存在しません。
対処
正しいマウントポイントが指定されていることを確認してから再度操作を行ってください。

RPM-10015
レプリカの情報を取得できません。
要因
レプリカの情報を取得できません。
対処
ホスト情報更新を行ったあと，再度レプリカを指定してください。正しいレプリカを指定している場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10016
Replication Manager Application Agentが使用するファイルがありません。
要因
以下の理由が考えられます。

指定されたファイル（ディレクトリ）が存在しない

指定されたファイルまたはディレクトリが絶対パスではない

対処
指定したファイルが存在することを確認したあと，再度実行してください。
正しいファイルを指定している，またはファイルを指定していない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10017
Replication Manager Application Agentが使用するファイルがありません。
要因
Replication Manager Application Agentが使用するファイルがありません。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10018
指定されたコピーグループは存在しません。
要因
指定されたコピーグループが存在しません。
対処
構成の更新を行って最新のコピーグループ情報を取得し，再度操作を行ってください。

RPM-10021
コマンドを実行する権限がありません。
要因
操作を実行する権限がありません。
対処
Replication Manager Application Agentが管理者権限で実行されていることを確認してから，再度操作を行ってください。

RPM-10022
マウントポイントの環境が不正です。
要因
以下の要因が考えられます。

マウントポイントディレクトリ外のファイルを指定しています

指定したファイルまたはディレクトリが絶対パスではありません

対処
指定されたディレクトリ名を確認し，誤りがある場合正しいディレクトリ名を指定してください。正しいディレクトリ名を指定している場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10024
指定されたレプリカの情報がありません。
要因
レプリカを一度も実行しておらず，表示する情報がないおそれがあります。
対処
レプリカを作成したあと，再度実行してください。

RPM-10025
指定されたレプリカの情報がありません。
要因
レプリカが存在しません。
対処
正しいレプリカが指定されていることを確認したあと，再度実行してください。正しいレプリカを指定している場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10027
すでにほかの操作が実行中のため，対象の操作は実行されませんでした。
要因
ほかの操作が実行中であったため，操作が待ち状態になり，最終的にタイムアウトしました。
対処
実行中の処理の終了を待ち，再度実行してください。

RPM-10028
Replication ManagerサーバとReplication Manager Application Agent間で情報が不一致です。
要因
Replication ManagerサーバとApplication Agent間で情報が不一致です。
対処
Application Agentの設定，ホスト情報更新を行ってください。問題が解決されない場合には，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10029
インストールパスの情報が取得できませんでした。
要因
製品のインストール時に自動設定したインストールパス情報が取得できませんでした。
対処
製品を再インストールしてください。

RPM-10030
無効な値が入力されました。
要因
無効な値が入力されました。
対処
正しい値を入力してください。

RPM-10031
指定されたマウントポイントは使用中です。
要因
指定したマウントポイントに，すでにほかのボリュームがマウントされています。
対処
マウント済みのファイルシステムをアンマウントしたあと，再度操作を行ってください。

RPM-10032
不正なマウントポイントディレクトリが指定されています。
要因
存在しないマウントポイント(ドライブ)を指定したか，マウント対象のディレクトリが空ではありませんでした。
対処
マウントポイントに存在する空のディレクトリを指定してください。

RPM-10033
Replication ManagerサーバとReplication Manager Application Agent間でレプリカ情報が不一致です。
要因
Replication ManagerサーバとReplication Manager Application Agent間でレプリカ情報が不一致です。
対処
ホスト情報更新を行ってください。問題が解決されない場合には，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10035
情報の更新に失敗しました。
要因
初期化情報の登録に失敗しました。
対処
インストールディレクトリのあるドライブ容量を拡張し，再度操作を実行してください。

RPM-10036
指定されたレプリカ情報が不正です。
要因
指定したレプリカが存在しません。
対処
正しいレプリカを指定してタスクを再度作成し，実行してください。

RPM-10037
指定した文字列が最大文字数を超えています。
文字列 = ＜文字列＞
要因
指定された文字列が最大文字列長を超えています。
対処
指定する文字列長を短くして再度操作を実行してください。

RPM-10038
Replication Manager Application Agentに使用されるファイルの内容が不正です。
要因
Replication Manager Application Agentに使用されるファイルの内容が不正です。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10039
Replication Manager Application Agentに使用されるファイルが存在しません。
要因
Application Agentの設定が正しく行われていないか，ホスト情報の更新に失敗しているおそれがあります。
対処
Application Agentの設定が正しいかを確認してください。正しくない場合は，正しくApplication Agentの設定を行ってください。正しく設定されている場合には，ホスト情報更新を行ってください。

RPM-10042
クラスタに対する操作でエラーが発生しました。
要因 = ＜要因＞
要因
クラスタに対して処理を行った際にエラーを検知しました。
対処
導入しているクラスタのマニュアルを参照してクラスタの問題を解決してください。

RPM-10044
指定されたマウントポイントはクラスタで管理されているため，そのマウントポイントのディレクトリに対するリストア再同期は実行できません。
要因
クラスタの管理下にあるマウントポイントに対して，再同期によるリストアを行いました。
対処
ファイルコピーによるリストアを行ってください。

RPM-10047
この構成では操作を実行できません。
要因
以下の条件が重複したことが考えられます。

バックアップ対象のコピーグループにバックアップ対象／非対象のファイルが混在。

正ボリュームまたは副ボリュームが分割している環境。

対処
コピーグループの指定を確認し，バックアップオプションの見直しをしてください。

RPM-10048
この製品で扱えない文字コードが含まれています。
要因
Unicode固有の文字が含まれています。
対処
Unicode固有の文字を変更し，再度操作を行ってください。

RPM-10049
指定されたレプリカに対して無効な設定です。
要因
指定されたバックアップを実行できません。
対処
再度，実行してください。再度実行した後エラーが発生する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10050
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルが読み込めませんでした。
要因
一括定義ファイルの読み込みに失敗しました。
対処
一括定義ファイルが開けるかを確認してから再実行してください。

RPM-10051
再同期によるリストアに失敗しました。リストア対象ではないオブジェクトが，リストア対象のコピーグループに含まれています。
要因
ストレージグループ(Exchange Server)の指定が不足しているため，再同期によるリストアができません。
対処
ストレージグループの指定を見直し，再度リストア操作を実行してください。再度実行した後エラーが発生する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10052
クラスタリソースがオンラインでないためコールドレプリカの作成は実行できません。
要因
クラスタがONLINE状態でないため，コールドバックアップでバックアップは取得できません。
対処
クラスタをオンラインにして再度，実行してください。

RPM-10053
クラスタリソースがオンライン，オフラインどちらでもない状態のため，リストア操作を実行できません。
要因
クラスタリソースがオンライン,オフラインどちらでもない状態になっています。
対処
クラスタの状態を確認して，再度操作を行ってください。

RPM-10054
マウントに失敗しました。
マウントポイント = ＜マウントポイント＞
要因
マウントに失敗しました。
対処
マウントポイントディレクトリが正しく存在するかどうかを確認してください。存在する場合，システムログを参照し，OSに異常がないかどうか確認してください。問題が解決されない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10055
アンマウントに失敗しました。
マウントポイント = ＜マウントポイント＞
要因
アンマウントに失敗しました。
対処
アンマウント対象のドライブが使用されていないかどうかを確認してください。コマンドを実行するワークディレクトリがアンマウント対象ドライブの場合もアンマウントできません。
上記に該当しない場合システムログを参照し，OSに異常がないかどうか確認してください。問題が解決されない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10056
ディレクトリの作成に失敗しました。
ディレクトリ名 = ＜ディレクトリ名＞
要因
ディレクトリの作成に失敗しました。
対処
作成しようとしたディレクトリのパスを確認してください。パスが正しい場合，システムログを参照し，OSに異常がないかどうか確認してください。問題が解決されない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10057
ディレクトリの削除に失敗しました。
ディレクトリ名 = ＜ディレクトリ名＞
要因
ディレクトリの削除に失敗しました。
対処
削除しようとしたディレクトリのパスを確認してください。パスが正しい場合，システムログを参照し，OSに異常がないかどうか確認してください。問題が解決されない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10072
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルが見つかりませんでした。
要因
Replication Manager Application Agentで使用しているファイルに不足があります。
対処
ホスト情報更新を実行してください。

RPM-10073
指定された条件に一致するデータが存在しません。
要因
指定された条件に合うデータが存在しません。
対処
指定する条件を見直して再度操作を行ってください。

RPM-10074
マウント情報の取得に失敗しました。
要因
マウントしたマウントポイントの情報が不正です。
対処
再度マウントを行ってください。

RPM-10075
指定されたレプリカラベルに無効な文字が含まれています。
要因
バックアップ操作時にコメントを指定した際に，使用できない文字が含まれています。
対処
使用不可文字を使用せずにバックアップ操作を再実行してください。

RPM-10080
レプリカ作成/再同期を実行できません。コピーグループに作成されていないペアが含まれています。
要因
ホスト情報更新時にペアステータスがSimplexだったコピーグループをバックアップ・リシンクしました。
対処
対象となるコピーグループをペア生成して，ホスト情報更新をしてください。

RPM-10081
ペアステータスがSimplexに変更されました。
要因
ペアステータスがSimplexのコピーグループをバックアップ・リシンクしました。
対処
ペアステータスを見直し，再度実行してください。再度実行した後エラーが発生する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10082
このレプリカ履歴情報はリストアに使用することができません。
要因
レプリカ履歴情報が不正です。
対処
再度，リストア操作を実行してください。再度実行した後エラーが発生する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10087
指定されたレプリカ情報がほかの操作によって使用されているためこの操作は実行できません。
要因
指定されたバックアップが同時には実行できません。
対処
対象のバックアップ操作がほかの操作で実行されていないことを確認して再度実行してください。

RPM-10088
指定された世代識別名が無効です。
要因
バックアップ操作時に指定したTarget Generationが不正です。
対処
Target Generationの指定を見直し，再度バックアップ操作を実行してください。

RPM-10089
タイムアウトが発生しました。
リトライ回数パラメーター名 = リトライ回数パラメーター値(回)
リトライ待ち時間パラメーター名 = リトライ待ち時間パラメーター値(秒)
要因
時間内に対象が期待した状態になりませんでした。
対処
このメッセージの次に出力されるエラーメッセージを確認してください。

RPM-10091
インストール環境が不正です。
要因
インストール環境が不正です。
対処
製品を再インストールしてください。

RPM-10092
製品情報の取得に失敗しました。
要因
バージョンファイルの情報が不正です。
対処
製品を再インストールしてください。

RPM-10093
差分パッチ履歴情報の読み込みでエラーが発生しました。
要因
差分パッチ履歴情報を取得する処理を実行した際に，エラーを検知しました。
対処
システムログを参照し，OSに異常がないかを確認してください。異常が見られない場合は資料を採取したあと，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10104
マウントポイントの環境が不正です。
要因
マウントポイントディレクトリ一括指定ファイルが，所定のディレクトリに存在しません。
対処
マウントポイントディレクトリ一括指定ファイルを所定のディレクトリに作成してください。

RPM-10105
指定されたマウントポイントディレクトリは，RAID装置上に存在しません。
マウントポイント = ＜マウントポイント＞
要因
指定されたマウントポイントがRAID装置上に存在しませんでした。
対処
RAID装置上のディスクに接続されたマウントポイントディレクトリ名を指定していることを確認しマウントポイントディレクトリ名を確認の上，正しいマウントポイントディレクトリ名を指定し，コマンドを再実行してください。

RPM-10214
Replication Manager Application Agentのユーザースクリプトが開始できません。
要因
ユーザースクリプトのコマンド定義セクション内で定義されたコマンドの起動に失敗しました。
対処
ユーザースクリプトファイル内で実行可能な操作を指定した上でバックアップ操作を再実行してください。

RPM-10215
Replication Manager Application Agentのユーザースクリプト実行時にエラーが発生しました。
要因
ユーザースクリプトのコマンド起動後にエラーが発生しました。
対処
ユーザースクリプト内で指定した操作の実行状況を確認した上でバックアップ操作を再実行してください。

RPM-10221
Replication Manager Application Agentのユーザースクリプトの内容が無効です。
要因
ユーザースクリプトファイルの内容が不正です。
対処
ユーザースクリプトファイルの記述内容を，要因の内容に応じて修正した上でコマンドを再実行してください。

RPM-10222
指定したReplication Manager Application Agentのユーザースクリプトファイル名が無効です。
要因
バックアップ操作に指定されたユーザースクリプトファイル名が不正です。
対処
バックアップ操作時に指定したファイルが存在するか，指定形式が正しいかを確認してください。確認のあと，正しいファイル名を指定し，バックアップ操作を再実行してください。

RPM-10223
Replication Manager Application Agentのユーザースクリプトの読み込みに失敗しました。
要因
指定されたユーザースクリプトファイルの読み込みでエラーが発生しました。
対処
指定されたファイルに対する読み込み権限があるかどうか，ほかのアプリケーションで使用中でないか等を確認し，スクリプトファイルが開ける状態にした上で，バックアップ操作を再実行してください。

RPM-10225
Replication Manager Application Agentのユーザースクリプトの値が無効なため処理を終了します。
要因
ユーザースクリプト内のコマンドを実行した結果，下記のどれかの事象が発生しました。

操作に失敗した。

操作に対してタイムアウトが発生した。

対処
ユーザースクリプト内で指定した操作の実行状況を確認の上，バックアップ操作を再実行してください

RPM-10226
環境変数の設定に失敗しました。
要因
ユーザースクリプト内で指定された環境変数の設定に失敗しました。
対処
ユーザースクリプト内で指定した環境変数の内容を確認の上，設定可能な環境変数を指定した上で再度操作を行ってください。

RPM-10227
物理ボリュームの隠ぺいに失敗しました。
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
要因
物理ボリュームの隠ぺいに失敗しました。
対処
RAID Managerのログ情報から，物理ボリュームの隠ぺいに失敗した要因を特定してください。適宜RAID Managerのマニュアルを参照して，特定した要因に応じた対処を実施してください。そのあと，再度操作を実行してください。

RPM-10228
物理ボリュームの隠ぺい解除に失敗しました。
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
要因
物理ボリュームの隠ぺい解除に失敗しました。
対処
RAID Managerのログ情報から，物理ボリュームの隠ぺい解除に失敗した要因を特定してください。適宜RAID Managerのマニュアルを参照して，特定した要因に応じた対処を実施してください。そのあと，再度操作を実行してください。

RPM-10229
指定されたコピーグループ名は不正です。
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
要因
指定されたコピーグループが不正です。
対処
正しいコピーグループを指定して再度操作を行ってください。

RPM-10230
RAID Manager / P9000 RAID Managerインスタンスを起動できませんでした。
インスタンス番号 = ＜インスタンス番号＞
要因
RAID Managerのデーモン起動処理に失敗しました。
対処
RAID管理ソフトウェアの設定を見直してください。見直したあと正しければ，RAID管理ソフトウェアのログ情報を参照し，問題がないかどうかを確認してください。問題が判明しない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10231
物理ボリュームの再認識に失敗しました。
要因
物理ボリュームの再認識に失敗しました。
対処
システムログを参照し，物理ボリュームの再認識に失敗した要因を解決してから，再度操作を行ってください。問題が解決しない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10237
指定されたレプリカに対応したコピーグループが存在しません。
要因
指定されたバックアップIDのバックアップカタログに記憶されているコピーグループがありません。
対処
次の順序でReplication Manager Application Agentの動作環境を確認してください。

Replica History画面を表示して対象となるコピーグループを確認してください。

Replication Manager Application Agentが持つ定義ファイルに記載されたインスタンス番号が適切かどうか。

RAID Manager の構成定義ファイル（horcmn.conf）でのコピーグループ定義が適切かどうか。

RPM-10238
Replication Manager Application Agentが使用しているファイルへの書き込みに失敗しました。
要因
以下の要因が考えられます。

システム環境変数VSHTCRMENVFの設定されている場合，設定値が誤っている。

ファイルが書き込みできる状態ではない。

対処
出力されたファイルパスに対して以下のことを確認してください。

システム環境変数VSHTCRMENVFの設定されている場合，値がマニュアル通り正しく設定されているか。

ファイルが書き込み出来る状態か。

RPM-10239
Replication Manager Application Agentの環境が不正です。
要因
Replication Manager Application Agentの環境が不正です。
対処
Application Agentの設定，ホスト情報更新を行ったあと，再度操作を実行してください。

RPM-10240
フォルダの作成に失敗しました。
要因
フォルダの作成に失敗しました。
次の要因が考えられます。

作成しようとしたフォルダのパスがない。

作成しようとしたフォルダのアクセス権が書き込み不可になっている。

対処
次の対処を行ってください。

作成しようとしたフォルダのパスがない場合はフォルダを作成してください。

作成しようとしたフォルダのアクセス権が書き込み不可になっている場合はフォルダに書き込みできるようにフォルダのアクセス権を変更してください。

RPM-10241
Replication Manager Application Agentが使用するファイルを削除できません。
要因
Replication Manager Application Agentが使用するファイルの削除に失敗しました。
次の要因が考えられます。
ファイルのアクセス権が読み取り属性になっているおそれがあります。
対処
Replication Manager Application Agentが使用するファイルのアクセス権が読み取り属性になっている場合は読み取り属性を解除してからファイルを削除してください。

RPM-10242
Replication Manager Application Agentが使用するファイルを開くことができません。
要因
Replication Manager Application Agentが使用するファイルを開けません。
次の要因が考えられます。
開こうとしたファイルのアクセス権が読み取り不可になっているおそれがあります。
対処
Replication Manager Application Agentが使用するファイルのアクセス権が読み取り不可になっている場合はファイルが開けるようにアクセス権を変更してください。

RPM-10243
Replication Manager Application Agentの環境が不正です。
要因
Replication Manager Application Agentの環境が不正です。
対処
システムログを参照し，OSに異常がないかを確認してください。

RPM-10258
Replication Manager Application Agentサービスと通信中にエラーが発生しました。
要因
Replication Manager Application Agentサービスと通信中にエラーが発生しました。
対処
次のことを確認してください。

Replication Manager Application Agentサービスが起動しているか。

ネットワークに問題がないか。ネットワークに問題がある場合，詳細な通信エラー内容が詳細トレースログに記録されています。

ライブ・マイグレーションとReplication Manager Application Agentの機能の実行時間が重なっていないか。ライブ・マイグレーションが実行中かどうかは，使用している仮想化ソフトウェアが出力する情報を確認してください。

RPM-10259
Replication Manager Application Agentサービスに接続できませんでした。
要因
Replication Manager Application Agentサービスに接続できません。
対処
次のことを確認してください。

Replication Manager Application Agentサービスが起動していること。

ポート番号の設定が接続元ホストと接続先ホストで一致していること。

接続元ホストと接続先ホストのReplication Manager Application Agentのバージョンが一致していること。

RPM-10260
バックアップサーバのファイルチェック処理に失敗しました。
要因
通信エラーでバックアップサーバのファイルチェック処理に失敗しました。
対処
このメッセージの前に出力されているメッセージを確認してください。

RPM-10261
Replication Manager Application Agentのユーザースクリプトファイルがありません。
要因
Replication Manager Application Agentのユーザースクリプトファイルがありません。
対処
存在するファイルを指定してください。

RPM-10262
Replication Manager Application Agentのユーザースクリプトファイルへのアクセス権限がありません。
要因
以下のどれかの状況が考えられます。

権限が無い

デバイスの準備ができていない

キャラクタファイルである

対処
Replication Manager Application Agentのユーザースクリプトファイルに実行できる権限を付与してください。

RPM-10264
バックアップサーバのReplication Manager Application Agentのユーザースクリプト処理に失敗しました。
要因
バックアップサーバのReplication Manager Application Agentのユーザースクリプト処理に失敗しています。
対処
このメッセージの前に出力されているメッセージを確認してください。

RPM-10266
Replication Manager Application Agentサービスの起動に失敗しました。
要因
Replication Manager Application Agentサービス起動に失敗しています。
対処
エラーの要因および対処方法については，直前に出力されたメッセージを参照してください。

RPM-10268
IP アドレスが取得できません。
ホスト名 = ＜ホスト名＞
要因
接続するホストのIPアドレスが取得できませんでした。
対処
ホスト名が正しいかどうか，接続するホストが起動しているかどうか，ネットワーク設定に問題がないか確認してください。

RPM-10269
接続先のReplication Manager Application Agentサービスが停止しました。
要因
Replication Manager Application Agentサービス通信時にサービスが停止しました。
対処
Replication Manager Application Agentサービスを開始したあとで，操作を行ってください。

RPM-10271
Replication Manager Application Agentのバージョンが不正です。
要因
接続先ホストのReplication Manager Application Agentのバージョンが不正です。
対処
Application Agent設定一覧画面でコンポーネントバージョンが同一であるか確認してください。

RPM-10272
Replication Manager Application Agentサービスでエラーが発生しました。
要因
接続先ホスト上でエラーが発生しました。
対処
エラーの要因および対処方法については，このメッセージ以降に出力されたメッセージを参照してください。

RPM-10277
Replication Manager Application Agentのユーザースクリプトのファイル名が不正です。
要因
Replication Manager Application Agentのユーザースクリプトファイルに定義されたコマンドラインのファイル名チェックでエラーが発生しました。
対処
Replication Manager Application AgentのユーザースクリプトのファイルのCMDLINEで，空白を含むパス名またはファイル名が引用符（"）で囲まれていることを確認してください。また，引用符（"）がネスト(入れ子)する指定を行っていないことを確認してください。

RPM-10278
複数の操作を同時に実行することはできません。
要因
特定の操作中にほかの操作が実行されました。

ユーザースクリプトのPRE_PROC処理かつローカルサーバ上のスクリプト実行

ユーザースクリプトのRESYNC_PROC処理

ユーザースクリプトのSPLIT_PROC処理

ユーザースクリプトのFINISH_PROC処理

対処
特定操作中にほかの操作を呼び出さないようにしてください。

RPM-10279
Replication Manager Application Agentサービスの接続先にローカルホストが指定されています。
要因
Replication Manager Application Agentサービスの接続先にローカルホストが指定されました。
対処
Replication Manager Application Agentサービスの接続先にローカルホストを指定しないでください。

RPM-10280
以下のプロトコルのポート番号はすでに使用されています。
プロトコル = ＜プロトコル名＞
ポート番号 = ＜ポート番号＞
要因
プロトコルのポート番号がすでに使用されています。
対処
表示されたプロトコルのポート番号がほかのプロセスによって使用されていないことを確認してください。

RPM-10281
実行環境には管理者特権が必要です。
要因
Replication Manager Application Agentが管理者権限を使用して実行されていません。
対処
管理者権限を使用してReplication Manager Application Agentを実行してください。

RPM-10282
ベリファイ処理がログの異常を検出しました。
ベース名 = ＜ベース名＞
要因
ベリファイ処理でトランザクションログに異常を検出しました。
対処
-

RPM-10323
クラスタのオープンに失敗しました。
要因
クラスタのオープンに失敗しました。
対処
Windowsイベントログを参照してエラーの要因を取り除いてください。

RPM-10324
クラスタリソースをオンラインにできませんでした。
リソース名 = ＜クラスタリソース名＞
コード = ＜エラーコード＞
要因
クラスタリソースのオンライン処理に失敗しました。
対処
メッセージと一緒に表示されるOSのエラーコードとWindowsイベントログを参照してエラーの要因を取り除いてください。

RPM-10325
クラスタリソースをオフラインにできませんでした。
リソース名 = ＜クラスタリソース名＞
コード = ＜エラーコード＞
要因
クラスタリソースのオフライン処理に失敗しました。
対処
メッセージと一緒に表示されるOSのエラーコードとWindowsイベントログを参照してエラーの要因を取り除いてください。

RPM-10326
クラスタの情報取得に失敗しました。
要因
クラスタの情報取得に失敗しました。
対処
Windowsイベントログを参照してエラーの要因を取り除いてください。

RPM-10418
ファイル名で指定されたバックアップ情報をバックアップカタログに追加しました。
インポートされたバックアップID = ＜インポートされたバックアップID＞
要因
正常にバックアップIDがインポートされました。
対処
対処の必要はありません。

RPM-10419
指定されたレプリカ履歴はエクスポートできません。
要因
バックアップデータをテープへバックアップする前に，レプリカ履歴をエクスポートしようとしました。
対処
レプリカ作成で［テープバックアップのためにレプリカカタログファイルをバックアップサーバにエクスポートする］にチェックを入れる場合は，Postジョブでテープバックアップを実行するように設定してください。

RPM-10425
指定されたレプリカ情報をマウントできません。
要因
RAWデバイスをバックアップしたレプリカが指定されました。
対処
指定したレプリカに対して，マウント操作は実行できません。マウント操作を実行せずに，操作を続行してください。

RPM-10426
ドライブ文字の数が不足しているため，この操作を実行できません。
要因
使用できるドライブ文字の数が不足しています。
対処
ボリューム数以上の，未使用なドライブ文字を確保して，再度コマンドを実行してください。
または，マウントポイントディレクトリ上に副ボリュームをマウントしてください。

RPM-10434
Replication Manager Application Agentが使用しているファイルを開くことができません。
要因
次の要因が考えられます。

Replication Manager Application Agentが使用しているファイルにアクセス権がない。

Replication Manager Application Agentが使用しているファイルと同名のディレクトリが存在している。

対処
Replication Manager Application Agentが使用しているファイルのアクセス権を変更，またはディレクトリを削除したあと，操作してください。
一時ファイルディレクトリのアクセス権が適切かどうかを確認してください。一時ファイルディレクトリは，次の位置にあります。

Windowsの場合

＜Replication Manager Application Agentのインストールディレクトリ＞¥tmp

RPM-10435
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルを読み込むことができませんでした。
要因
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルを読み込むことができませんでした。マウントポイントの読み込みに失敗しました。
対処
一度アンマウントしてから，必要に応じて再度マウントしなおし，その後再実行してください。

RPM-10438
指定されたレプリカに対応するコピーグループのロック（またはロック解除）に失敗しました。
要因
指定されたレプリカに対応するコピーグループのロック（またはロック解除）に失敗しました。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10444
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルを開くことができませんでした。
要因
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルを開くことができませんでした。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10445
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルを読み込むことができませんでした。
要因
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルを読み込むことができませんでした。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10446
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルの書き込みに失敗しました。
要因
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルの書き込みに失敗しました。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10447
対象コピーグループから論理ボリューム構成を取得するのに失敗しました。
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
要因
対象となったコピーグループの副ボリュームからの論理ボリューム情報の取得に失敗しました。
対処
対象がベーシックドライブに対するコピーグループの場合，副ボリュームに対して論理ボリュームの作成または，フォーマットが行われていない可能性があります。論理ボリュームの作成とフォーマットを行ってから再度バックアップを取得してください。

RPM-10448
指定されたレプリカ情報のボリューム構成は，コピーグループマウント定義と異なります。
要因
指定されたレプリカ情報のボリューム構成は，Replication Manager Application Agentで使用されているファイルの定義と異なります。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-10449
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルが不正です。
要因
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルが不正です。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-11000
SQL Serverにログオンしました。
要因
SQL Serverにログオンしました。
対処
対処の必要はありません。

RPM-11001
SQL Serverからログオフしました。
要因
SQL Serverからログオフしました。
対処
対処の必要はありません。

RPM-11002
指定されたデータベースは，SQL Serverに存在しません。
データベース名 = ＜データベース名＞
要因
指定されたSQLデータベースが，SQL Serverに存在しません。
対処
SQL Serverに存在するSQLデータベースを指定してください。

RPM-11003
SQL Serverに接続できません。
要因
次の要因が考えられます。

指定されたSQLインスタンスが存在しない。

指定されたSQLインスタンスが起動していない。

リストア時に，シングルユーザーモードでSQL Serverを起動したときに，ほかのユーザーがSQL Serverへ接続した。

対処
要因に応じて，それぞれ次の対処をしてください。

正しいSQLインスタンスを指定してください。

SQL ServerのEnterprise Manager でSQLインスタンスが起動していることを確認してください。SQLインスタンスが起動していない場合は，SQLインスタンスを起動してから，再度実行してください。

システムデータベースをリストア時に，ほかのユーザーがSQL Serverへ接続してしまった場合は，対象となるSQLインスタンスにほかのユーザーが接続しないようにしたあとに，リストアを再実行してください。Replication Manager Application Agentの実行ユーザーが，SQL Serverへのログインを許可されていない場合は，SQL Serverログインへ追加し，System Administrators のサーバロールを付けてください。

RPM-11004
指定されたSQLインスタンス名が不正か，もしくはSQLインスタンスの設定が行われていません。
要因
次の要因が考えられます。

SQL Serverに存在しないSQLインスタンス名を指定している。

指定されたSQLインスタンスの環境が設定されていないか，設定されているSQLインスタンスがない。

SQL Serverが該当するマシンにインストールされていない。

対処
要因に応じて，それぞれ次の対処をしてください。

SQL Serverに登録されているSQLインスタンス名を指定してください。

Application Agentの設定のSQLオプションタブでSQLインスタンスの設定を行ってください。

SQL Serverを該当するマシンにインストールするか，もしくはReplication Manager Application Agent for SQLコンポーネントを削除してください。

RPM-11013
未サポートのSQL Serverバージョン上で起動しました。
SQL Serverバージョン = ＜SQL Server バージョン＞
要因
サポートしていないSQL Serverバージョンで，操作を行いました。
対処
SQL Serverのバージョンを確認してください。

RPM-11014
処理対象のデータベースがありません。
要因
処理対象として指定したSQLデータベースが存在しません。
対処
ホスト情報更新を実行して，構成を最新にしたあと，SQLデータベースの存在を確認してから再度実行してください。

RPM-11017
SQL Serverの情報を取得しています。
要因
SQL Serverの情報を取得しています。
対処
対処の必要はありません。

RPM-11019
SQLインスタンスの設定情報が登録されていません。
要因
指定されたSQLインスタンスの設定が行われていません。
対処
Application Agentの設定のSQLオプションタブで該当SQLインスタンスを登録してください。

RPM-11020
SQL Server起動時の自動復旧中にエラーが発生しました。
要因 = ＜要因＞
要因
SQL Server起動時の自動復旧中にエラーが発生しました。
対処
エラーの要因を取り除いてから再度リストアレプリカを実行してください。

RPM-11103
SQL Serverの情報を更新しました。
要因
SQL Serverの情報を更新しました。
対処
対処の必要はありません。

RPM-11104
指定されたVDIメタファイル所在が見つかりません。
VDIメタファイル所在 = ＜VDIメタファイル所在＞
要因
次の要因が考えられます。

指定されたVDIメタファイル所在に誤りがある。

指定されたVDIメタファイル所在が絶対パスでない。

対処
正しいVDIメタファイル所在を絶対パスで指定して再度実行してください。

RPM-11106
指定されたUNDOログファイル所在が見つかりません。
UNDOログファイル所在 = ＜UNDOログファイル所在＞
要因
次の要因が考えられます。

指定されたUNDOログファイル所在に誤りがある。

指定されたUNDOログファイル所在が絶対パスでない。

対処
正しいUNDOログファイル所在を絶対パスで指定して再度実行してください。

RPM-11108
指定されたディレクトリが見つかりません。
ディレクトリ名 = ＜ディレクトリ名＞
要因
次の要因が考えられます。

指定されたディレクトリは存在しない。

指定されたディレクトリが絶対パスでない。

対処
正しいディレクトリ名を絶対パスで指定して再度実行してください。

RPM-11110
指定されたSQLインスタンスのSQL Serverが存在しません。
サービス名 = ＜サービス名＞
要因
Application Agentの設定のSQLオプションタブで指定されたSQLインスタンスのSQL Serverサービスが存在しません。
対処
システムに存在するSQL Serverインスタンス名か確認し，Application Agentの設定のSQLオプションタブで正しいSQLインスタンス名を指定してください。

RPM-11111
指定されたSQLインスタンスのSQL Serverが起動していません。
サービス名 = ＜サービス名＞
要因
Application Agentの設定のSQLオプションタブで指定されたSQLインスタンスのSQL Serverサービスが起動していません。
対処
SQL Serverサービスが正しく起動されているか確認してください。

RPM-11112
指定されたSQLインスタンスは現在の仮想サーバに存在しません。
SQLインスタンスの仮想サーバ名 = ＜SQLインスタンスの仮想サーバ名＞
現在の仮想サーバ名 = ＜現在の仮想サーバ名＞
要因
Application Agentの設定のSQLオプションタブで指定されたSQLインスタンスは，指定された仮想サーバ名のSQLインスタンスではありません。
対処
Application Agentの設定のSQLオプションタブで，指定された仮想サーバに存在するSQLインスタンス名を指定してください。

RPM-11113
指定されたSQL Serverインスタンスは現在有効です。
ホスト名 = ＜仮想サーバ名または，物理ホスト名＞
インスタンス名 = ＜SQL Serverインスタンス名＞
要因
drmsqlinitコマンド実行時に指定されたインスタンスが現在のホストで有効なインスタンスです。
対処
-

RPM-11302
リカバリを開始します。
要因
リカバリが開始されました。
対処
対処の必要はありません。

RPM-11303
リカバリを完了しました。
要因
リカバリが正常に完了しました。
対処
対処の必要はありません。

RPM-11310
データベースはすでにリカバリされています。
処理をスキップします。
データベース名 = ＜データベース名＞
要因
リカバリが不要な場合，またはすでにリカバリしたSQLデータベースに対してリカバリを行いました。
対処
対処の必要はありません。

RPM-11311
データベースのリカバリに失敗しました。
データベース名 = ＜データベース名＞
コード = ＜コード＞
要因 = ＜要因＞
要因
SQLデータベースのリカバリに失敗しました。
対処
エラーの要因を取り除いてから再度リストアレプリカを実行してください。

RPM-11500
指定されたストレージグループは，Exchange Serverに存在しません。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
要因
指定したストレージグループが，Exchange Serverにありません。
対処
ホスト情報の更新を行って指定したストレージグループが存在することを確認してから再度操作を行ってください。

RPM-11501
Exchange Serverに対する処理でエラーが発生しました。
処理 = ＜処理内容＞
要因 = ＜エラー要因＞
要因
Exchange Serverの処理においてエラーが発生しました。
対処
Exchange Serverのマニュアルを参照して，発生要因を取り除いてから再度操作を行ってください。

RPM-11502
Exchange Serverに対する処理でエラーが発生しました。
処理 = ＜処理内容＞
コード = ＜エラーコード＞
要因
Exchange Serverの処理においてエラーが発生しました。
対処
Exchange Serverのマニュアルを参照して，発生要因を取り除いてから再度操作を行ってください。

RPM-11503
Exchange Serverに対する処理でエラーが発生しました。
処理 = ＜処理内容＞
コード = ＜エラーコード＞
要因 = ＜エラー要因＞
要因
Exchange Serverの処理においてエラーが発生しました。
対処
Exchange Serverのマニュアルを参照して，発生要因を取り除いてから再度操作を行ってください。

RPM-11508
ストレージグループが複数あります。
要因
Exchange Server 2003 Standard Edition に，ストレージグループが複数存在しています。
対処
使用しないストレージグループを削除してください。

RPM-11509
Exchange Serverが該当するマシンにインストールされていません。
要因
Exchange Serverのインストール時に設定されるレジストリキーが見つかりません。または，Exchange Server が該当するマシンにインストールされていません。
対処
Exchange Serverを該当するマシンにインストールするか，もしくはReplication Manager Application Agent for Exchangeコンポーネントを削除してください。

RPM-11510
マウントに失敗しました。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
要因
マウントに失敗しました。
対処
IIS Admin Service，Microsoft Exchange System Attendant，Microsoft Exchange Information Storeのどれかのサービスが停止していないか確認してください。

RPM-11511
ディスマウントに失敗しました。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
要因
ディスマウントに失敗しました。
対処
IIS Admin Service，Microsoft Exchange System Attendant，Microsoft Exchange Information Storeのどれかのサービスが停止していないか確認してください。

RPM-11512
クラスタ構成の同一ノードを優先ノードとして設定している複数のExchange仮想サーバで，重複するストレージグループ名が使用されています。
ノード名 = ＜ノード名＞
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
要因
クラスタ構成において，複数のExchange仮想サーバが一つのノードを優先ノードとして設定している場合，これらのExchange仮想サーバで重複するストレージグループ名が使用されています。
対処
クラスタ構成上の複数のExchange仮想サーバが一つのノードを優先ノードとして設定している場合は，これらのExchange仮想サーバが重複するストレージグループ名を持たないようにしてください。

RPM-11513
Exchange仮想サーバのクラスタグループの状態がonlineではありません。
クラスタグループ名 = ＜クラスタグループ名＞
要因
Exchange仮想サーバのクラスタグループの状態がonlineになっていません。
対処
Exchange仮想サーバの状態をonlineにしたあと，再度操作を行ってください。

RPM-11514
Exchange Server情報の取得に失敗しました。
要因
Exchange Server情報の取得に失敗しました。
対処
Exchange ServerがインストールされているドメインのDNS サーバおよびドメインコントローラが正常に動作しているかを確認してください。異常が見られない場合は，Exchange Serverのマニュアルを参照し，Exchange Server が正常に動作しているかを確認してください。

RPM-11515
ストレージグループに関連するクラスタリソースの情報が存在しません。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
要因
クラスタ構成において，該当するストレージグループのクラスタリソース情報が登録されていません。
対処
保守情報を取得して，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-11516
Replication Manager Application Agentの環境が不正です。
要因
Replication Manager Application Agentの環境が不正です。
対処
Application Agentの追加ダイアログで仮想サーバ(クラスタ構成)を選択し，追加するApplication Agentの情報を入力した後，再度実行してください。

RPM-11517
Replication Manager Application Agentの環境が不正です。
要因
Replication Manager Application Agentの環境が不正です。
対処
Application Agent追加で設定内容が正しいことを確認した後，再度実行してください。

RPM-11520
指定されたストレージグループは，回復用ストレージグループです。
ストレージグループ名 = ＜ストレージグループ名＞
要因
指定されたストレージグループが，回復用ストレージグループです。
対処
指定したストレージグループを確認してから再度操作を行ってください。

RPM-11521
インフォメーションストアのディスマウントができませんでした。
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
要因
インフォメーションストアのディスマウントに失敗しました。
対処
Microsoft Exchange Information Store サービスを再起動して，再度操作を行ってください。
Microsoft Exchange Information Store サービスが停止できない場合は，システムを再起動してください。

RPM-11522
Active Directory情報の取得に失敗しました。
要因
Active Directory情報の取得時にエラーが発生しました。
対処
Exchange ServerがインストールされているドメインのDNSサーバおよびドメインコントローラが正常に動作しているかを確認してください。

RPM-11523
Exchangeサーバ名がActive Directory内に存在しません。
Exchangeサーバ名 = ＜Exchangeサーバ名＞
要因
Exchangeサーバ名が，Active Directory内にありません。
対処
Exchange ServerがインストールされているドメインのDNSサーバおよびドメインコントローラが正常に動作しているかを確認してください。

RPM-11524
Active Directoryに接続できませんでした。
要因
Active Directoryに接続できませんでした。
対処
ログインしているユーザー名およびパスワードを使用して，ドメインコントローラに接続できるか確認してください。また，ドメインコントローラ，DNSサービスおよびネットワークが正常に動作しているか確認してください。必要に応じてこのプログラムを実行しているサーバ，ドメインコントローラおよびDNSサービスのイベントログを採取し，OSの状態を確認してください。

RPM-11525
Exchange仮想サーバのクラスタリソースの状態がonlineではありません。
クラスタリソース名 = ＜クラスタリソース名＞
要因
Exchange仮想サーバのクラスタリソースの状態がonlineになっていません。
対処
Exchange仮想サーバのクラスタリソースをonlineにしたあと，再度操作を行ってください。

RPM-11527
Exchange環境設定ファイルが存在しません。
Exchange環境設定ファイル名 = ＜Exchange環境設定ファイル名＞
要因
Exchange Serverの環境設定ファイルが存在しませんでした。
対処
存在するExchange Serverの環境設定ファイルを指定してください。

RPM-11528
Exchange環境設定ファイルのオープンに失敗しました。
Exchange環境設定ファイル名 = ＜Exchange環境設定ファイル名＞
要因
Exchange Serverの環境設定ファイルをオープンできませんでした。
対処
ファイルへのアクセス権限があるか確認してください。

RPM-11529
Exchange環境設定ファイルに必要なパラメーターが設定されていません。
パラメーター名 = ＜パラメーター名＞
要因
Exchange Serverの環境設定ファイルに必要なパラメーターが設定されていません。
対処
Exchange Serverの環境設定ファイルの内容を確認してください。

RPM-11530
Exchange環境設定ファイルに設定したパラメーターの値が不正です。
パラメーター名 = ＜パラメーター名＞
パラメーター値 = ＜パラメーター値＞
要因
Exchange Serverの環境設定ファイルに設定したパラメーターの値が不正です。
対処
Exchange Serverの環境設定ファイルの内容を確認してください。

RPM-11531
指定したインフォメーションストアが，Exchange Serverにありません。ホスト情報を更新して，指定したインフォメーションストアがExchange Serverにあることを確認してください。そのあと，再度操作を実行してください。 インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
要因
指定したインフォメーションストアが，Exchange Serverにありません。
対処
ホスト情報を更新して，指定したインフォメーションストアがExchange Serverにあることを確認してください。そのあと，再度操作を実行してください。

RPM-11532
インフォメーションストアのマウントに失敗しました。インフォメーションストアサービスの実行状態を確認してください
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
要因
Microsoft Exchange Information Storeのサービスが停止しているなどの原因で，インフォメーションストアのマウントに失敗しました。
対処
Microsoft Exchange Information Storeのサービスが正しく起動されているか確認してください。

RPM-11533
インフォメーションストアのディスマウントに失敗しました。インフォメーションストアサービスの実行状態を確認してください。
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
要因
Microsoft Exchange Information Storeのサービスが停止しているなどの原因で，インフォメーションストアのディスマウントに失敗しました。
対処
Microsoft Exchange Information Storeのサービスが正しく起動されているか確認してください。

RPM-11534
指定したインフォメーションストアは，回復用データベースです。指定したインフォメーションストアを確認したあと，再度操作を実行してください。
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
要因
指定されたインフォメーションストアは，回復用データベースです。
対処
指定したインフォメーションストアを確認したあと，再度操作を実行してください。

RPM-11623
トランザクションログファイルまたはチェックポイントファイルが，データベースファイルと同じコピーグループに格納されています。トランザクションログファイルまたはチェックポイントファイルをデータベースファイルとは別のコピーグループに格納したあと，再度操作を実行してください。
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
要因
バックアップ対象となっているインフォメーションストアのデータベースファイルと同じコピーグループに，トランザクションログファイルまたはチェックポイントファイルが格納されています。
対処
トランザクションログファイルまたはチェックポイントファイルをデータベースファイルとは別のコピーグループに格納したあと，再度操作を行ってください。

RPM-11624
マウントされていないインフォメーションストアがあるため，レプリカが作成できませんでした。
レプリカの作成対象となるインフォメーションストアをマウントしたあと，再度レプリカを作成してください。
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
要因
次のどちらかの要因で，インフォメーションストアのレプリカが作成できませんでした。

Exchange Information Storeサービスが起動していない。

レプリカの作成対象となるインフォメーションストアがマウントされていない。

対処
Exchange Information Storeサービスを起動するか，またはレプリカの作成対象となるインフォメーションストアをマウントしたあと，再度レプリカを作成してください。

RPM-11626
Exchange Serverのレプリケーション機能が正常に動作していません。DAGのレプリケーション機能が正しく動作するように設定してください。
Exchangeサーバ名 = ＜Exchangeサーバ名＞
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
要因
Exchangeサーバ名にあるインフォメーションストアのレプリケーション機能が，正しく動作していません。
対処
Exchange Serverのマニュアルに従って，DAGのレプリケーション機能が正しく動作するように設定してください。

RPM-11627
バックアップ対象のインフォメーションストアに循環ログが設定されているため，バックアップを実行できません。循環ログの設定を解除してください。
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
要因
バックアップ対象のインフォメーションストアに循環ログが設定されているいるため，バックアップを実行できません。
対処
レプリカ作成対象のインフォメーションストアには，循環ログを設定しないでください。

RPM-11628
実行されたコマンドの前提条件となるサービスが開始していません。サービスの状態を確認してください。
サービス名 = ＜サービス名＞
要因
実行されたコマンドの前提条件となるサービスが起動していません。
対処
メッセージに出力されているサービスを起動してください。

RPM-11629
Exchange Management Shellを使用するために必要なライブラリのCOM登録に失敗しました。
要因
Exchange Serverの前提.NET Frameworkが正常にインストールされていないおそれがあります。
対処
Exchange Serverの前提.NET Frameworkが正常にインストールされていることを確認して，コマンドを再実行してください。

RPM-11752
コピーグループにバックアップ対象となるインフォメーションストア以外のファイルが含まれているため，レプリカが作成できません。同じコピーグループ内のインフォメーションストアだけを指定して，再度レプリカを作成してください。
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
要因
コピーグループにレプリカ作成対象となるインフォメーションストア以外のファイルが含まれているため，レプリカが作成できません。
対処
同じコピーグループ内のインフォメーションストアだけを指定して，再度レプリカを作成してください。

RPM-11754
Exchange Serverのレプリケーション機能を中断できませんでした。
Exchangeサーバ名 = ＜Exchangeサーバ名＞
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
要因
Exchangeサーバ名にあるインフォメーションストアのレプリケーション機能を中断できませんでした。
対処
Exchange Serverのマニュアルに従って，レプリケーション機能を中断してください。

RPM-11756
Exchange Serverのレプリケーション機能を再開できませんでした。
Exchangeサーバ名 = ＜Exchangeサーバ名＞
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
要因
Exchangeサーバ名にあるインフォメーションストアのレプリケーション機能を再開できませんでした。
対処
Exchange Serverのマニュアルに従ってレプリケーション機能を再開してください。

RPM-11759
シード処理中に再同期処理が失敗しました。手動でシード処理を実行をしてください。
Exchangeサーバ名 = ＜Exchangeサーバ名＞
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
要因
Exchangeサーバ名にあるインフォメーションストアのシード処理中に，データが再同期できませんでした。
対処
Exchange Serverのマニュアルに従って，手動でシード処理を実行してください。

RPM-11760
Exchange Serverのレプリケーション機能はすでに中断しています。
Exchangeサーバ名 = ＜Exchangeサーバ名＞
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
要因
Exchangeサーバ名にあるインフォメーションストアのレプリケーション機能を中断しようとしましたが，すでに中断していました。
対処
対処の必要はありません。

RPM-11761
Exchange ServerのMicrosoft Exchange Replication Serviceが起動していません。Microsoft Exchange Replication Serviceを起動したあと，再度操作を実行してください。
Exchangeサーバ名 = ＜Exchangeサーバ名＞
要因
Exchangeサーバ名のMicrosoft Exchange Replication Serviceが開始していないため，DAGのシード処理を実行できませんでした。
対処
Exchangeサーバ名のMicrosoft Exchange Replication Serviceの状態をExchange Serverのマニュアルに従って正常な状態にしたあと，再度コマンドを実行してください。
Exchangeサーバの復旧が困難な場合は，次に示すどちらかの対処をしたあと，再度コマンドを実行してください。

DAGのシード機能を使用しないでリストアを実行する。

Exchangeサーバ名に対して，DAGのレプリケーション設定を無効にする。

RPM-11763
指定されたインフォメーションストアのバックアップ情報を取得できません。ホストの情報を更新して，指定したインフォメーションストアがあることを確認してください。そのあと，再度操作を実行してください。
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
要因
インフォメーションストアのレプリカ情報が取得できませんでした。
対処
ホストの情報を更新して，指定したインフォメーションストアがあることを確認してください。そのあと，再度操作を実行してください。

RPM-11764
メールボックスデータベースコピーの状態がパッシブのため，リストアできません。リストア対象のメールボックスデータベースコピーの状態をアクティブに切り替えたあと，再度操作を実行してください。
インフォメーションストア名 = ＜インフォメーションストア名＞
要因
リストア対象のメールボックスデータベースコピーがパッシブの状態でリストアが実行されました。
対処
リストア対象のメールボックスデータベースコピーの状態をアクティブに切り替えたあと，再度操作を実行してください。

RPM-11807
対象となるデータベースファイルが存在しません。
要因
指定したストレージグループにインフォメーションストアが一つも含まれていません。
対処
少なくとも一つのインフォメーションストアを含むストレージグループを指定して再度操作を行ってください。

RPM-15000
VSSによるレプリカは，このOSでは使用できません。
要因
VSS機能が使用出来ないOSで，VSS機能を利用するレプリカ作成はできません。
対処
OSのバージョンをサポートするものに変更するか，VSS以外の方法でバックアップを試みてください。

RPM-15001
VSSによるレプリカは，クラスタ構成では使用できません。
要因
VSSによるレプリカ作成は，クラスタ構成では使用できません。
対処
構成を見直して再実行してください。

RPM-15002
VSSの環境が不正です。
要因
VSSを使用するための設定が不正です。
対処
設定内容を確認し，Application Agentの設定ダイアログから再度設定を実行してください。

RPM-15003
｛RM Shadow Copy Provider｜RMXP Shadow Copy Provider｝が使用できませんでした。
VSSに関するセットアップが正常に行われているか確認してください。
要因
VSSのハードウェアプロバイダ(RM Shadow Copy Provider)が動作しなかった場合に出力されるメッセージです。
次の要因が考えられます。

RM Shadow Copy Providerがインストールされていない。

VSSを使用するためのシステム環境変数が正しく設定されていない，または設定後にシステムの再起動が行われていない。

対処
マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のVSSを使用するための設定の説明を参照して，VSSバックアップの環境設定が正しく行われているかを，確認してください。
また，データベースサーバ上のアプリケーションイベントログに，エラー内容を示すイベントログ（ソースがRMVSSPRVのログ）が出力されている場合があります。 このイベントログの内容についてはRAID Managerのマニュアルを参照してください。

RPM-15004
タイムアウトが発生しました。
要因
タイムアウトが発生しました。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-15005
VSS定義ファイルが存在しません。
要因
VSS定義ファイルがありません。
対処
"＜Replication Manager Application Agentのインストール先＞¥conf¥vsscom.conf"が存在するか確認してください。存在しない場合は，"＜Replication Manager Application Agent のインストール先＞¥conf¥vsscom.conf.model"を"＜Replication Manager Application Agent のインストール先＞¥conf¥vsscom.conf"にコピーしてVSS定義ファイルを作成してください。

RPM-15006
VSS定義ファイルの読み込みに失敗しました。
要因
VSS定義ファイルが存在するがアクセスできません。
対処
"＜Replication Manager Application Agent のインストール先＞¥conf¥vsscom.conf"のアクセス権限を確認してください。

RPM-15007
VSS定義ファイルに必要なパラメーターの設定が不正です。
パラメーター名 = ＜パラメーター名＞
要因
VSS定義ファイルに必要なパラメーター設定がされていません，または1行のパラメーター値が256バイト以上です。
対処
VSS定義ファイルに必要なパラメーターの設定を見直してください

RPM-15008
VSS定義ファイルのパラメーター値が不正です。
パラメーター名 = ＜パラメーター名＞
パラメーター値 = ＜パラメーター値＞
要因
VSS定義ファイルのパラメーター値が不正です。
対処
正しいパラメーター値を設定してください。

RPM-15012
Replication Manager Application Agentの環境が不正です。
要因
Replication Manager Application Agentの環境が不正です。
対処
バックアップサーバ側のApplication Agentの設定ダイアログを起動し，使用する副側インスタンスを設定しなおしてください。

RPM-15013
ポート番号はすでに使用されています。
ポート番号 = ＜ポート番号＞
要因
ポート番号がすでに使用されています。
対処
セットアップ手順に従い，使用していないポート番号をservicesに登録してください。

RPM-15023
バックアップサーバ上でエラーが発生しました。
要因 = ＜要因＞
要因
バックアップサーバ上でエラーが発生しました。
対処
要因に対する対処をしてください。

RPM-15024
Application Agentサービスでメモリー不足が発生しました。
要因
Application Agentサービスでメモリー不足が発生しました。
対処
接続先のホストのメモリーを追加してください。または，仮想メモリーの設定を見直してください。

RPM-15026
バックアップサーバでファイルがすでに存在します。
要因
バックアップサーバでファイルがすでに存在します。
対処
再度バックアップを実行してください。

RPM-15027
バックアップサーバでファイルの読み込みができませんでした。
要因
バックアップサーバでファイルの読み込みができませんでした。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-15028
バックアップサーバでファイルの書き込みができませんでした。
要因
バックアップサーバでファイルの書き込みができませんでした。
対処
再度バックアップを実行してください。

RPM-15029
バックアップサーバで対象のドライブのマウントに失敗しました。
要因
バックアップサーバで対象のドライブのマウントに失敗しました。
対処
バックアップサーバにマウントポイントディレクトリが正しく指定されているか確認してください。
マウントポイントディレクトリの指定が正しい場合は，OSのシステムログを参照し，エラーが発生していないか確認してください。

RPM-15030
バックアップサーバで対象のドライブがすでにマウントされています。
要因
バックアップサーバで対象のドライブがすでにマウントされています。
対処
対象のドライブは，すでにほかのボリュームがマウントされています。
対象のドライブをアンマウントしてから，再度実行してください。

RPM-15031
バックアップサーバで対象のディスクのアンマウントに失敗にしました。
要因
バックアップサーバで対象のドライブのアンマウントに失敗にしました。
対処
バックアップサーバで以下のことを確認してください。

アンマウント対象のドライブが，ほかのプロセスで使用されていないか。

カレントディレクトリがアンマウント対象ドライブになっていないか。

マウントポイントディレクトリの指定が正しい場合は，システムログを参照し，OSに異常がないかを確認してください。

RPM-15032
バックアップサーバでマウント情報の取得に失敗しました。
要因
バックアップサーバでマウント情報の取得に失敗しました。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-15033
バックアップサーバでVSSスナップショットのインポートに失敗しました。
VSSに関するセットアップが正常に行われているか確認してください。
要因
バックアップサーバでVSSスナップショットのインポートに失敗した場合に出力されるメッセージです。
次の要因が考えられます。

バックアップサーバにRM Shadow Copy Providerがインストールされていない。

VSSを使用するためのシステム環境変数が正しく設定されていない，または設定後にシステムの再起動が行われていない。

バックアップサーバで設定してはいけないシステム環境変数（HORCMINST，HORCC_MRCF，HORCMPERM）が設定されている。

ペアの作成時に-m noreadオプションが指定されていない。

対処
マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のVSSを使用するための設定の説明を参照して，VSSバックアップの環境設定が正しく行われているかを，確認してください。
また，バックアップサーバ上のアプリケーションイベントログに，エラー内容を示すイベントログ（ソースがRMVSSPRVのログ）が出力されているときがあります。このイベントログの内容についてはRAID Managerのマニュアルを参照してください。
また，コマンド実行時に使用できないツールが動作している場合があります。詳細は，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のコマンド実行時に使用できないツールを参照してください。

RPM-15034
VSSの環境が設定されていません。
要因
VSSを使用するための設定が不正です。
対処
システム環境変数VSHTCRMENVFに以下の情報を設定してください。

＜Replication Manager Application Agentのインストール先＞¥conf¥vssprv.conf

RPM-15035
Replication Manager Application Agentの環境が不正です。
要因
Replication Manager Application Agentの環境が不正です。
対処
Application Agentの設定を再度見直してください。また，環境変数であるVSHTCRMENVFの設定を見直してください。

RPM-15036
VSSインポートサーバのバージョンが不正です。
要因
VSSインポートサーバのバージョンが古いです。
対処
バックアップサーバにインストールされているReplication Manager Application Agentのバージョンを確認してください。

RPM-15037
バックアップサーバが使用しているファイルに不整合があります。
要因
バックアップサーバが使用しているファイルが，何らかの理由により破壊されたりしたため，バックアップサーバが使用しているファイルに不整合があります。
対処
バックアップサーバが使用しているファイルが不整合であるため，バックアップデータをリストアできません。

RPM-15038
バックアップサーバのOSでは，VSSによるレプリカはできません。
要因
バックアップサーバのOSが，VSSによるレプリカ作成をサポートしていません。
対処
OSのバージョンをサポートされているものに変更してください。

RPM-15039
VSSの環境が不正です。
要因
VSSを使用するための設定が不正です。
対処
バックアップサーバ側のApplication Agentの設定ダイアログを起動し，使用する副側インスタンスを設定しなおしてください。

RPM-15100
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルがありません。
要因
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルがありません。
対処
設定を見直したあと，再度実行してください。
それでも発生する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-15102
RAID管理ソフトウェアとの連携に必要な設定がされていません。
要因
RAID管理ソフトウェアとの連携に必要なファイルの読み込みを行った結果，定義が必須のパラメーターが記述されていません。
対処
セットアップの設定内容が正しいことを確認したあと，再度実行してください。

RPM-15103
バックアップ処理対象となったコピーグループのペア識別子が一致しません。
コピーグループ名[MU#] = ＜コピーグループ名＞[＜MU番号＞], ＜コピーグループ名＞[＜MU番号＞]
要因
RAID Manager用連携定義ファイル(DEFAULT.dat)ファイルにCONFIRM_GENERATION_IDENTIAL=ENABLEパラメーターを記述した状態でバックアップコマンドを実行し，コピーグループ自動選択の結果，ペア識別子が一致していません。なお，このエラーは，VSSを使用している場合でも発生する可能性があります。
対処
次のどれかの方法で解決してください。

コピーグループをロックするなどして同じペア識別子が選択されるようにしてください。

RAID Manager用連携定義ファイル(DEFAULT.dat)にCONFIRM_GENERATION_IDENTIAL=DISABLEパラメーターを定義し，再実行してください(ローカルコピーのであり，なおかつVSSを使用していない場合のみ有効)。

RPM-15106
処理対象のコピーグループの状態が不正です。
要因
処理対象のコピーグループの状態が不正です。
対処
処理対象のコピーグループ情報更新を行って最新のコピーグループの状態を取得してください。
状況が改善しない場合はコピーグループの状態を変更する操作を行い，コピーグループの状態を正常にしてください。

RPM-15107
処理対象に関連したコピーグループの状態が不正です。
要因
処理対象に関連したコピーグループの状態が不正です。
対処
処理に関連するコピーグループ情報更新を行って最新のコピーグループの状態を取得してください。
状況が改善しない場合はコピーグループの状態を変更する操作を行い，コピーグループの状態を正常にしてください。

RPM-15116
副ボリュームの論理ボリューム構成が正しくありません。
要因
副ボリュームから取得した実際の論理ボリューム構成がレプリカ履歴またはコピーグループマウント定義の論理ボリューム構成と一致していません。

正ボリュームの論理ボリューム構成を変更したが，構成変更前のバックアップカタログを指定した。

ダイナミックディスクをコピーグループ指定でマウントしようとしたが，コピーグループマウント定義が作成されていない。

対処

指定したレプリカ履歴が現在の正ボリュームの論理ボリューム構成をレプリカした際に作成されたものか確認してください。
現在の正ボリュームの構成に対するレプリカ履歴を指定してください。
正ボリュームの論理ボリューム構成を変更した場合は，副ボリュームをマウントするための設定を再度行ってください。

ダイナミックディスク構成のコピーグループを指定した場合，コピーグループマウント定義ファイルが作成されているか確認してください。あらかじめコピーグループマウント定義ファイルの作成が必要です。副ボリュームをマウントするための設定を確認してください。

上記以外の場合，副ボリュームをマウントするための設定を再度行ってください。

RPM-15118
ペアステータスが＜ペアステータス＞であることを確認してください。
要因
コピーグループのペアステータスが期待していたものと異なります。
対処
このメッセージ以降に出力されたRPM-10006の要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

RPM-15119
ペアステータス確認のリトライがタイムアウトしました。
待機ペアステータス = ＜ペアステータス＞
＜リトライ回数パラメーター名＞ = ＜リトライ回数パラメーター値＞(回)
＜リトライ待ち時間パラメーター名＞ = ＜リトライ待ち時間パラメーター値＞(10ミリ秒)
要因
ペアステータスの変移を，1回のリトライでリトライ待ち時間パラメーターで設定された値の時間だけ待ち，リトライ回数パラメーターで設定された値の回数だけ確認を行ったが，期待したペアステータスを取得できません。
対処
このメッセージ以降に出力されたRPM-10006の要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

RPM-15120
コピーグループに対する処理でエラーが発生しました。
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
要因
対象のコピーグループでエラーが発生しています。
対処
このメッセージ以降に出力されたRPM-10006の要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

RPM-15121
レプリカ履歴と現在の構成を比較する処理でエラーが発生しました。
要因
リストア時のドライブ構成とレプリカ時のドライブ構成とで異なり，リストアできません。
対処
リストア時のドライブ構成とレプリカ時のドライブ構成が異なるため，リストアできません。レプリカを取得し直してください。

RPM-15122
論理ボリュームに対する処理でエラーが発生しました。
マウントポイント名 = ＜マウントポイント名＞
ボリューム名 = ＜ボリューム名＞
要因
マウントポイントをマウント又はアンマウントできません。
対処
このメッセージ以降に出力されたRPM-10006の要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

RPM-15123
マウントポイント名の取得に失敗しました。
ボリューム名 = ＜ボリューム名＞
要因
マウントポイントの取得に失敗し，アンマウントに失敗しました。
対処
このメッセージ以降に出力されたRPM-10006の要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

RPM-15124
コピーグループを選択する処理でエラーが発生しました。
物理ドライブ名 = ＜物理ドライブ名＞
要因 = ＜要因＞
要因
レプリカ作成時に選択したコピーグループの世代識別名の値または世代がありません。
対処
このメッセージ以降に出力されたRPM-10006の要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

RPM-15125
リストアに必要なファイルが指定されていません。
ファイル名 = ＜ファイル名＞
ディスクグループ名 = ＜ディスクグループ名＞
要因
レプリカのリストア時にディスクグループ内のすべてのファイルが指定されていません。
対処
このメッセージ以降に出力されたRPM-10006または，RPM-10051の要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

RPM-15126
論理ボリュームに対する処理でエラーが発生しました。
マウントポイント名 = ＜マウントポイント名＞
要因 = ＜要因＞
要因
対象の論理ボリュームに対する処理でエラーが発生しています。
対処
このメッセージ以降に出力されたRPM-10006の要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

RPM-15127
RAID Manager / P9000 RAID Managerに関連する処理でエラーが発生しました。
インスタンス番号 = ＜インスタンス番号＞
要因
インスタンスの起動・停止に関してエラーが発生しています。
対処
このメッセージ以降に出力されたRPM-10006の要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

RPM-15128
レプリカ履歴と現在の構成を比較する処理でエラーが発生しました。
要因
リストア時のドライブ構成とレプリカ時のドライブ構成が異なり，リストアできません。
対処
リストア時のドライブ構成とレプリカ時のドライブ構成が異なるため，リストアできません。レプリカを取得し直してください。

RPM-15129
レプリカ履歴と現在の構成を比較する処理でエラーが発生しました。
要因
ドライブ構成がレプリカ時のドライブ構成から変更されているため，リストアできません。
対処
レプリカを取得し直してください。

RPM-15130
論理ボリュームに対する処理でエラーが発生しました。
ディスクグループ名 = ＜ディスクグループ名＞
物理ドライブ名 = ＜物理ドライブ名＞
要因
物理ドライブ上の論理ボリュームを特定できません。
対処
このメッセージ以降に出力されたRPM-10006の要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

RPM-15131
ディスクグループに対する処理でエラーが発生しました。
ディスクグループ名 = ＜ディスクグループ名＞
要因
エラーの発生したディスクグループ名を取得できました。
対処
このメッセージ以降に出力されたRPM-10006の要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

RPM-15132
マウントポイントに対する処理でエラーが発生しました。
マウントポイント名 = ＜マウントポイント名＞
要因
エラーの発生したマウントポイント名を取得できました。
対処
このメッセージ以降に出力されたRPM-10006の要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

RPM-15133
物理ドライブに対する処理でエラーが発生しました。
物理ドライブ名 = ＜物理ドライブ名＞
要因
エラーの発生した物理ドライブ名を取得できました。
対処
このメッセージ以降に出力されたRPM-10006の要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

RPM-15134
ディスクリソースに対する処理でエラーが発生しました。
ディスクリソース名 = ＜ディスクリソース名＞
要因
エラーの発生したディスクリソース名を取得できました。
対処
このメッセージ以降に出力されたRPM-10006の要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

RPM-15137
ディスクSignatureが変更されたため物理ディスクリソースをオンラインにできません。
クラスタリソース名 = ＜クラスタリソース名＞
物理ドライブ名 = ＜物理ドライブ名＞
ディスクSignature = ＜ディスクSignature(変更前)＞ -> ＜ディスクSignature(変更後)＞
要因
副ボリュームのディスクSignatureが変更され，その副ボリュームが正ボリュームにリストアされています。ボリュームのディスクSignatureが変更されたボリュームを含む物理ディスクリソースは，オフラインからオンラインに切り替えられません。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-15138
ディスクSignatureの取得に失敗しました。
物理ドライブ名 = ＜物理ドライブ名＞
要因
ディスクSignatureの取得に失敗した場合に表示されます。
対処
システムログを参照し，対象の物理ドライブに関して異常を表すメッセージが出力されていないかを確認し，要因を取り除いてください。

RPM-15139
ディスクSignatureの更新に失敗しました。
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
物理ドライブ名 = ＜物理ドライブ名＞
要因
メッセージに表示された，コピーグループを格納している物理ドライブに対し，ディスクSignatureの更新が失敗しました。
対処
OSのシステムログを参照し，対象の物理ドライブに関するエラーメッセージが出力されていたら，そのエラー対策を実施してください。物理ドライブデバイスの稼働状況が「UNKNOWN」の場合，物理ドライブデバイスが隠ぺいされています。バックアップIDまたは，コピーグループを指定して隠ぺいを解除してください。 物理ドライブデバイスを隠ぺいしていない場合は，RAID Managerおよびストレージシステムの設定を見直し，コピーグループのボリュームがサーバの物理ドライブデバイスとして正しくマッピングされているかを確認してください。

RPM-15141
このバックアップ情報ではディスクSignatureを更新できません。
要因
レプリカ履歴にディスクSignatureが記録されていないため，ディスクSignatureを更新できません。
対処
次の2点を確認してください。

レプリカ情報

-sigviewオプションを指定してdrmdevctlコマンドを実行すると，バックアップ時のディスクSignatureに「--------」以外の値が表示されること

Replication Manager Application Agentの以前のバージョンでレプリカを作成したときのレプリカ履歴では，「--------」が表示され，レプリカ情報を指定してディスクSignatureを更新できません。
コピーグループを指定してディスクSignatureを更新してください。

RPM-15142
指定されたディスクSignature引数は正しくありません。
引数 = ＜引数＞
要因
コマンド引数で指定されたディスクSignatureが正しくありません。
対処
ディスクSignatureは，16進数8桁以内で指定してください。
ディスクSignatureは，ドライブのパーティションスタイルによって指定する形式が異なります。
MBRドライブの場合：16進数8桁
GPTドライブの場合：GUID形式
正しい形式のディスクSignatureを指定して，コマンドを再実行してください。

RPM-15144
ボリュームへの現在のハンドルを無効にするのに失敗しました。
マウントポイント名 = ＜マウントポイント名＞
要因
論理ボリュームのオープンハンドル確認に失敗しました。または，論理ボリュームのすべてのオープンハンドルを無効化できませんでした。
対処
対象のボリュームを使用しているアプリケーションが存在しないか確認し，存在していた場合はアプリケーションを終了させてください。
対象のボリュームを使用しているアプリケーションが存在しない場合は，システムログを参照し，対象のボリュームに関して以上を表すメッセージが出力されていないかを確認し，要因を取り除いてください。

RPM-15145
論理ボリュームに不良ビットが設定されています。
論理ボリューム名 = ＜論理ボリューム名＞
要因
クラスタリソースのオフラインを実行したところ，論理ボリュームに不良ビットが設定されていました。
対処
以下の手順で，不良ビットを解消してから実行してください。

リソースがオフラインである事を確認する。

CHKDSK /F /X ＜論理ボリューム名＞ を実行する。

リソースをオンラインにする。

RPM-15146
副ボリュームがマウントされています。
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
マウントポイント = ＜バックアップサーバでのマウントポイントディレクトリ＞
要因
副ボリュームがマウントされています。
対処
このメッセージ以降に出力されたRPM-10006の要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

RPM-15147
副ボリュームが隠ぺいされていません。
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
物理ドライブ名 = ＜バックアップサーバの物理ドライブ名＞
SERIAL番号 = ＜SERIAL番号＞
LDEV番号 = ＜LDEV番号＞
要因
副ボリュームのドライブが，隠ぺいされていません。
対処
このメッセージ以降に出力されたRPM-10006の要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

RPM-15148
クラスタ環境で複数世代の場合は，副ボリュームは隠ぺいされている必要があります。
要因
KAVX5147-Eのエラーが表示されるときに，理由について表示します。
対処
このメッセージ以降に出力されたRPM-15147およびRPM-10006の要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

RPM-15149
VSSのレプリカで複数世代の場合は，副ボリュームは隠ぺいされている必要があります。
要因
RPM-15147のエラーが出力された理由を示します。
対処
このメッセージ以降に出力されたRPM-15147およびRPM-10006の要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

RPM-15150
ダイナミックディスクで複数世代の場合は，副ボリュームは隠ぺいされている必要があります。
要因
KAVX5147-Eのエラーが表示されるときに，理由について表示します。
対処
このメッセージ以降に出力されたRPM-15147およびRPM-10006の要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

RPM-15151
副ボリューム側のペアステータスが正しくありません。
コピーグループ名 = ＜コピーグループ名＞
副ボリュームのMU# = ＜副ボリュームのMU番号＞
ペアステータス = ＜ペアステータス＞
要因
リモートサイトのコピーグループの状態が不正です。
対処
このメッセージ以降に出力されたRPM-15147およびRPM-10006の要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

RPM-15160
レプリカ履歴のインポートに失敗しました。
要因
バックアップサーバでのレプリカ履歴のインポートが失敗しました。
対処
このメッセージ以降に出力されたRPM-10006の要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。レプリカは完了しているため，インポート処理を再度実行してください。

RPM-15161
レプリカ履歴のエクスポートに失敗しました。
要因
レプリカ履歴のエクスポート処理に失敗しました。
対処
このメッセージ以降に出力されたRPM-10006の要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。レプリカは完了しているため，インポート処理を再度実行してください。

RPM-15164
副ボリュームのマウントに失敗しました。
要因
バックアップサーバでのマウント処理が失敗しました。
対処
このメッセージ以降に出力されたRPM-10006の要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。レプリカは完了しているため，レプリカ履歴のマウント操作を再度実行してください。

RPM-15165
共有データパスが設定されていません。
要因
有効な共有データパスの記述がありません。
対処
共有データパスが指定されているか確認してください。

RPM-15169
ディスクグループに対する処理でエラーが発生しました。
ディスクグループ名 = ＜ディスクグループ名＞
要因 = ＜要因＞
要因
ディスクグループに関する処理でエラーが発生しました。
対処
メッセージの要因を見て，その対処法を実施してください。

RPM-15170
ディスクSignatureの形式が物理ドライブのパーティションスタイルと異なっています。
ディスクSignature = ＜ディスクSignature＞
物理ドライブ名 = ＜物理ドライブ名＞
要因
設定しようとしたディスクSignatureの形式とドライブのパーティションスタイルが異なっています。
対処
ドライブのパーティションスタイルの形式に合ったディスクSignatureを指定してコマンドを再実行してください。

RPM-15171
物理ドライブのパーティションスタイルが変更されています。
要因
レプリカ履歴に記憶しているドライブのパーティションスタイルと現在のドライブのパーティションスタイルが異なっています。
対処
レプリカ時のドライブのパーティションスタイルと現在のドライブのパーティションスタイルを一致させてから，再実行してください。

RPM-15407
Replication Manager Application Agentの環境が不正です。
要因
Replication Manager Application Agentの環境が不正です。
対処
構成の更新を行った後，再度実行してください。
それでも発生する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

14.3 RPM-20000～RPM-29999

Replication Manager Application Agentに関するメッセージ（RPM-20000～RPM-29999）を次の表に示します。

表14-3 RPM-20000～RPM-29999：Replication Manager Application Agentのメッセージ

メッセージID
メッセージテキスト
説明

RPM-20000
排他処理に失敗しました。
要因
処理の実行時に別の処理が実行中だったため排他処理を行いましたがエラーが発生しました。
対処
しばらく待ってから再度操作を実行してください。

RPM-20001
指定されたファイルは使用中です。
要因
リストア対象が使用中のため処理を続行できませんでした。
対処
しばらく待ってから再度操作を実行してください。

RPM-20002
内部エラーが発生しました。
要因
ディクショナリマップファイルやレプリカカタログの情報が不整合になったり，壊れたりしたため，未知の内部エラーが発生しました。または，OSシステムコール実行中に未知の内部エラーが発生しました。
対処
次の順序でApplication Agentの動作環境を確認してください。

Application Agentの設定で指定したRAID Managerインスタンスの通信相手となるRAID Managerインスタンスが起動済みかどうか。

Application Agentの設定で指定したインスタンス番号が適切かどうか。

RAID Managerの構成定義ファイル（horcmn.conf）が適切かどうか。

Application Agentの動作環境に問題がない場合は，製品マニュアルのトラブルシューティングの項目に記載された内容を確認し，資料を採取した後，問い合わせ窓口に連絡してください。回復するためには製品のアンインストール後，再度インストールを行う必要があります。

RPM-20003
レプリカ情報の取得に失敗しました。
要因
Replication Manager Application Agentのデータが破損しているためレプリカ情報を取得できませんでした。
対処
製品マニュアルのトラブルシューティングの項目に記載された内容を確認し，資料を採取した後，問い合わせ窓口に連絡してください。回復するためには製品のアンインストール後，再度インストールを行う必要があります。

RPM-20004
指定されたレプリカの詳細情報がありません。
要因
指定されたレプリカの詳細情報がありません。
対処
ホスト情報の更新を行ってから再度操作を行ってください。

RPM-20008
コピーグループのペアステータスが不正です。
要因
コピーグループのペア状態が不正なため，コマンドが実行できません。
次の要因が考えられます。

Replication Manager以外のプログラムからペアボリュームの状態が変更された。

ユーザーが不正なオペレーションを実行した。

ストレージサブシステムに障害が発生した。

対処
要因に応じて以下の対処を行ってください。

Replication Manager以外のプログラムからペアボリュームの状態が変更された場合，RAID Managerのpairsplitコマンドを使用してコピーグループのペア状態をPSUSに変更してから，コマンドを再度実行してください。

ユーザーが不正なオペレーションを実行した場合は，テープからバックアップデータをリストアするか，正ボリュームからバックアップを取り直すかして，副ボリュームのデータを正しいものにしてください。

ストレージサブシステムに障害が発生した場合は，システムログを参照し，対象のボリュームに関して異常を表すメッセージが出力されていないかどうか確認して，障害を取り除いてください。

RPM-20009
コピーグループの再同期に失敗しました。
要因
バックアップやリストア処理の実行時に，コピーグループの再同期処理に失敗しました。
対処
Replication Managerのマニュアルを参照してReplication Manager Application Agentが正しく構成されていることを確認してください。

RPM-20010
RAID構成情報を取得できませんでした。
要因
RAID ManagerのコマンドがRAID構成情報を取得できませんでした。
対処
RAID Managerのコマンドが失敗した要因をRAID Managerのマニュアルに従って取り除いてください。そのあとに再度操作を行ってください。

RPM-20011
タイムアウトが発生しました。
要因
コピーグループの再同期処理でタイムアウトが発生しました。
対処
ストレージ装置に過度の負荷が掛かっていないことを確認してから再度操作を行ってください。

RPM-20013
インストールパス情報の取得に失敗しました。
要因
Windowsシステムにおいて，正しく製品がインストールされていないため，製品のインストールパス情報の取得に失敗しました。
対処
一旦製品をアンインストールした後，製品を再度インストールしてください。再度インストールしても同じ異常が発生する場合，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20014
指定されたコピーグループは存在しません。
要因
リストア処理の実行時に，バックアップ情報として登録されたコピーグループが現在の構成に存在しませんでした。
対処
コピーグループが正しく定義されているか確認してください。コピーグループが現在の構成に存在しなかった場合は，RAID Manager構成定義ファイルを確認し，RAID Managerの構成定義が正しく設定されているかを確認してください。

RPM-20015
RAID情報の取得に失敗しました。
要因
Replication Manager Application Agentが使用している設定ファイルの更新時にRAID 構成情報を取得できませんでした。または，バックアップサーバでその設定ファイルを更新しようとしました。
対処
バックアップサーバで設定ファイルを更新する必要はありません。
データベースサーバで出力された場合には，次のことを確認してください。

RAID Managerのログ情報を参照して，RAID Managerのコマンドが失敗していないか確認してください。RAID Managerのコマンドが失敗している場合は，RAID Managerのマニュアルに従って，RAID Managerの構成定義ファイル（horcmn.conf）の修正などを実施し，要因を取り除いてください。そのあとで操作を再度実行してください。

マニュアルを参照してReplication Manager Application Agentが正しく構成されていることを確認してください。

RPM-20018
指定されたパスが無効です。
要因
Replication Manager ServerとReplication Manager Application Agentの間で一部の情報に不一致が発生しています。
対処
ホスト情報の更新を行ってから再度操作を行ってください。

RPM-20020
コピーグループのペア生成に失敗しました。
要因
バックアップやリストア処理の実行時に，コピーグループのペア生成に失敗しました。
対処
RAID Managerのログ情報を参照して，RAID Managerのコマンドが失敗した要因をRAID Managerのマニュアルに従って取り除いてください。そのあとに操作を再度実行してください。
再度このエラーが発生する場合は，Replication Managerのマニュアルを参照してReplication Manager Application Agentが正しく構成されていることを確認してください。

RPM-20021
コピーグループの再同期に失敗しました。
要因
バックアップやリストア処理の実行時に，コピーグループの再同期に失敗しました。
対処
RAID Managerのログ情報を参照して，RAID Managerのコマンドが失敗した要因をRAID Managerのマニュアルに従って取り除いてください。そのあとに操作を再度実行してください。
再度このエラーが発生する場合は，Replication Managerのマニュアルを参照してReplication Manager Application Agentが正しく構成されていることを確認してください。

RPM-20022
コピーグループのペア分割に失敗しました。
要因
バックアップやリストア処理の実行時に，コピーグループのペア分割に失敗しました。
対処
RAID Managerのログ情報を参照して，RAID Managerのコマンドが失敗した要因をRAID Managerのマニュアルに従って取り除いてください。そのあとに操作を再度実行してください。
再度このエラーが発生する場合は，Replication Managerのマニュアルを参照してReplication Manager Application Agentが正しく構成されていることを確認してください。

RPM-20026
コピーグループのステータスを取得できませんでした。
要因
バックアップやリストア処理の実行時に，コピーグループのペア状態が確認できませんでした。
対処
バックアップ対象のインスタンスが停止している場合は，インスタンスを起動してください。
Replication Managerのマニュアルを参照してReplication Manager Application Agentが正しく構成されていることを確認してください。

RPM-20027
一つの物理ドライブ上に複数の論理ドライブが存在します。
要因
バックアップ対象のマウントポイントディレクトリに対応する論理ドライブが所属する物理ドライブに，別の論理ドライブが含まれているため，バックアップを実行できません。
対処
論理ボリュームマネージャーを使用して，ボリュームの構成を変更してください。

RPM-20028
指定されたファイルまたはディレクトリはRAID装置上に存在しません。
要因
バックアップ対象として指定したファイルまたはディレクトリのパス名が，RAID 装置上のディスクにありませんでした。
対処
RAID 装置上のパス名を指定して，コマンドを再度実行してください。

RPM-20031
同じコピーグループに複数のマウントポイントが存在します。
要因
バックアップ対象のマウントポイントディレクトリに対応する論理ドライブが所属する物理ドライブに，別の論理ドライブが含まれているため，バックアップを実行できません。
対処
論理ボリュームマネージャーを使用して，ボリュームの構成をバックアップできる構成に変更してください。

RPM-20032
指定されたファイルまたはディレクトリはバックアップされていません。
要因
指定したファイルまたはディレクトリはバックアップされていません。
対処
バックアップしたファイルまたはディレクトリを確認し，正しいパス名を指定したあと，リストア操作を再度実行してください。

RPM-20033
指定されたファイルまたはディレクトリのパス名が無効です。
要因
指定したファイルまたはディレクトリのパス名が不正でした。
対処
バックアップを実行したファイルまたはディレクトリを確認し，正しいパス名を指定して，リストア操作を再度実行してください。

RPM-20035
一つの論理ディスクグループ中に正ボリュームと副ボリュームが混在しています。
要因
一つの論理ディスクグループ中に，コピーグループの正ボリュームと副ボリュームが混在しています。このボリューム構成では，バックアップやリストアを実行できません。
対処
正ボリュームと副ボリュームを別のディスクグループに分けてから，操作を再度実行してください。

RPM-20036
指定されたバックアップ対象オブジェクトは，バックアップ先の副ボリュームを特定できません。
要因
バックアップ実行時にコピーグループを特定できませんでした。
対処
RAID Manager を使用して，コピーグループを正しく定義してから，操作を再度実行してください。

RPM-20037
指定したマウントポイントディレクトリ名が255文字を超えています。
要因
指定したマウントポイントディレクトリ名が255文字を超えています。
対処
マウントポイントディレクトリ名には，255文字以下の文字列を指定してください。

RPM-20038
指定したディスクグループ名が28文字を超えています。
要因
指定したディスクグループ名が28文字を超えています。
対処
ディスクグループ名には，28文字以下の文字列を指定してください。

RPM-20039
操作対象の副ボリュームがすでにマウントされています。
要因
Replication Manager ServerとReplication Manager Application Agentの間で一部の情報に不一致が発生しています。
対処
ホスト情報の更新を行ってから再度操作を行ってください。

RPM-20040
クラスタリソースをオフラインにできませんでした。
要因
クラスタ環境で，クラスタリソースをオフライン状態にできませんでした。
対処
クラスタ製品に問題が発生していないかどうか確認してください。

RPM-20041
クラスタリソースをオンラインにできませんでした。
要因
クラスタ環境で，クラスタリソースをオンライン状態にできませんでした。
対処
クラスタ製品に問題が発生していないかどうか確認してください。

RPM-20042
正ボリュームのchkdskコマンドの実行でエラーが発生しました。
要因
クラスタ環境で，正ボリュームのchkdsk コマンドの実行でエラーが発生しました。
対処
システムログを参照し，問題が発生していないかどうか確認してください。

RPM-20043
クラスタ情報の取得に失敗しました。
要因
指定したマウントポイントがクラスタサーバに存在するかどうかの調査に失敗しました。
対処
クラスタ製品に問題が発生していないかどうか確認してください。

RPM-20045
一つの論理ディスクグループ中にクラスタ管理下のボリュームと管理外のボリュームが混在しています。
要因
一つの論理ディスクグループ中に，クラスタサーバ管理下のボリュームと管理外のボリュームが混在しています。この構成では，再同期でリストアできません。
対処
同一の論理ディスクグループに存在するボリュームについては，クラスタサーバで管理するかどうかを統一したあとで，操作を実行してください。

RPM-20047
再同期によるリストアに失敗しました。
要因
リストア対象のファイルが不足しています。
対処
すべてのファイルがリストア対象になるようにリストア対象を追加してください。

RPM-20049
ファイルシステムの同期に失敗しました。
要因
以下の要因が考えられます。
RPM-20302が同時に表示されている場合，マウントポイント名を基にボリューム名を取得する処理に失敗しました。
RPM-20303が同時に表示されている場合，ファイルシステムの中間バッファのフラッシュに失敗しました。
RPM-20304が同時に表示されている場合，フラッシュを行う論理ボリュームのオープンに失敗しました。
対処
システムログを参照し，対象のファイルシステムに関する異常なメッセージが出力されていないかどうか確認してください。問題が解決されない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20050
指定されたマウントポイントは，すでにマウントされています。
要因
クラスタ環境下で，手動でマウントが行われているディレクトリに対して，リシンクまたはリストアを行っています。
対処
リストア対象マウントポイントをアンマウントしてください。

RPM-20052
RAID Manager / P9000 RAID Managerの起動に失敗しました。
要因
RAID Managerの起動処理に失敗しました。
対処
RAID管理ソフトウェアの設定を見直してください。見直した後正しければ，RAID管理ソフトウェアのログ情報を参照し，問題がないかどうかを確認してください。問題が判明しない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20053
RAID Manager / P9000 RAID Managerの停止に失敗しました。
要因
RAID Managerの停止処理に失敗しました。
対処
RAID管理ソフトウェアの設定を見直してください。見直した後正しければ，RAID管理ソフトウェアのログ情報を参照し，問題がないかどうかを確認してください。問題が判明しない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20054
正ボリュームと副ボリュームのパス構成が不正です。
要因
マルチパス構成において正ボリュームに対する副ボリュームの物理パスが多く設定されています。
対処
副ボリュームの物理パス設定は正ボリュームの物理パスと同じかそれ以下の数で設定してください。

RPM-20055
ボリュームグループ情報の復元に失敗しました。
要因
ボリュームグループ情報の復元に失敗しました。
対処
バックアップサーバ上でボリュームグループ情報を登録しなおしてください。

RPM-20058
コピーグループの重複を検出しました。
要因
異なるインスタンスでRAID Managerの構成定義ファイルに同じコピーグループが記述されています。
対処
RAIDManagerのコピーグループ名が重複していないかどうか確認してください。重複がある場合は，コピーグループ名が重複しないようにRAID Managerの設定を変更した後に再起動してください。

RPM-20059
Replication Manager Application Agentが使用するRAID Manager / P9000 RAID Manager関連のファイルに対する処理でエラーが発生しました。
要因
Windowsシステムにおいて，正しく製品がインストールされておらず，Replication Manager Application Agentが使用するRAID Manager関連のファイルがない，またはファイルの記述内容が誤っています。
対処
Replication Manager Application Agentが使用するRAID Manager関連のファイルがあるかどうかを確認してください。ファイルがない場合はReplication Manager Application Agentをアンインストールしたあと，再度インストールしてください。ファイルがある場合は記述内容を確認し，再実行してください。問題が解決されない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20061
対象のコピーグループが異なるRAID Manager / P9000 RAID Managerインスタンスで管理されています。
要因
対象のコピーグループが異なるインスタンスで管理されています。
対処
対象のコピーグループは，一つのRAID Managerインスタンスで管理されている必要があります。
RAID Managerの設定が正しいか確認し，正しいインスタンスに設定したあと，コマンドを再度実行してください。

RPM-20062
対象のマウントポイント配下に複数の論理ドライブが存在します。
要因
対象のマウントポイント配下のディレクトリに別の論理ドライブに対応しているマウントポイントが含まれています。
対処
処理対象のマウントポイント配下のディレクトリに別の論理ドライブに対応しているマウントポイントが含まれているため，処理を続行できません。ボリュームの構成を確認してください。

RPM-20063
副ボリュームが正ボリュームと同じホストで管理されています。
要因
コピーグループの正ボリュームと副ボリュームの両方が，コマンド実行ホストのボリュームとして管理されています。
対処
コピーグループの正ボリュームと副ボリュームの両方が，コマンド実行ホストのボリュームとして管理されているため，処理を続行できません。

RPM-20064
一つのボリュームに複数のマウントポイントが存在します。
要因
対象のマウントポイントがマウントされた物理ドライブがほかのマウントポイントにマウントされています。
対処
処理対象のマウントポイントにマウントされたボリュームにほかのマウントポイントが存在するため，処理を続行できません。ボリュームの構成を確認してください。

RPM-20065
レプリカの情報として登録された処理対象ボリュームのLDEV番号またはSERIAL番号が現在の構成と一致しません。
要因
バックアップ情報として登録された処理対象ボリュームのLDEV番号またはSERIAL番号が現在の構成と不整合です。
対処
バックアップ情報として登録された処理対象ボリュームのLDEV番号またはSERIAL番号が現在の構成と不整合であるため，処理を続行できません。バックアップ時のボリューム構成に変更がないことを確認してください。バックアップ時のボリューム構成を確認後，RAID Managerコマンドなどを使用し，現在のボリューム構成を確認します。

RPM-20066
処理対象であるマウントポイントの文字列が最大長を超えています。
要因
処理対象であるマウントポイントディレクトリの文字列が最大長を超えています。
対処
処理対象であるマウントポイントディレクトリ名の文字列が最大長を超えているため，処理続行することができません。マウントポイントディレクトリ名の文字列長を確認してください。

RPM-20067
処理対象の論理ボリューム名が長すぎます。
要因
処理対象の論理ボリューム名が長すぎます。
対処
処理対象である論理ボリューム名の文字列が最大長を超えているため，処理続行することができません。論理ボリューム名の文字列長を確認してください。

RPM-20069
コピーグループ情報の取得に失敗しました。
要因
RAID管理ソフトウェアのコマンドにより，コピーグループ情報の取得に失敗しました。
対処
RAID管理ソフトウェアの設定を見直してください。見直したあと，正しければRAID管理ソフトウェアのログ情報を参照し，問題がないかどうかを確認してください。問題が判明しない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20070
ペア生成されていないコピーグループが指定されました。
要因
Replication Manager Application Agentが使用するファイルの更新時にペア状態がSimplexだったコピーグループをバックアップ・リシンクしました。
対処
対象となるコピーグループをペア生成したあと，ホスト情報更新を実行してください。

RPM-20071
ペアステータスがSIMPLEX状態に変更されています。
要因
Replication Manager Application Agentが使用するファイルに適切なパラメーターを指定せずに，ペア状態がSimplexのコピーグループをバックアップ，またはリストアしました。
対処
RAID Managerの構成定義ファイルとReplication Manager Application Agentが使用するファイルから対象のペア論理ボリュームの定義を削除するか，または，構成定義ファイルとReplication Manager Application Agentが使用するファイルにPAIR_CREATE=ENABLEのパラメーターを指定してください。

RPM-20073
指定されたコピーグループのボリューム複製機能はサポート対象外です。
要因
サポート対象外であるコピー種別のペアボリューム(コピーグループ)をコマンドの入力として指定しています。
対処
コピーグループは，サポート外のボリューム複製機能を利用しています。コピー種別がHi-Copy / Cross-system copyのペアボリュームをコマンドの処理対象にはすることはできません。コピーグループのコピー種別を確認してください。

RPM-20074
処理対象のボリュームにデータ保護が設定されています。
要因
対象のボリュームにデータ保護が設定された状態で，コマンドを実行しています。
対処
RAID管理ソフトウェアでボリュームのアクセス属性を確認し，アクセス制限を解除した後に再度コマンドを実行してください。

RPM-20075
処理対象となるコピーグループが見つかりません。
要因
処理対象となるコピーグループが，現在の構成に存在していません。
対処

VSSを使用している場合，システム環境変数VSHTCHORCMINST_REMOTEに設定されているインスタンス番号を確認してください。

処理対象のコピーグループがRAID Managerの構成定義ファイル(horcmn.conf)に定義されているか確認してください。

RAID Manager用連携定義ファイル(DEFAULT.dat)のHORCMINSTパラメーターに処理対象のコピーグループを記述したRAID Managerの構成定義ファイル(horcmn.conf)のインスタンス番号が定義されているか確認してください。

RPM-20076
RAID管理ソフトウェア操作の実行中にエラーが発生しました。
要因
RAID Managerのコマンドの実行時に，エラーが発生しています。
対処
RAID管理ソフトウェアの設定を見直してください。設定が正しい場合は，RAID管理ソフトウェアのログ情報を参照し，問題がないかどうかを確認してください。

RPM-20077
RAID管理ソフトウェアが起動されていません。
要因
処理対象であるRAID Managerのインスタンスが停止しています。
対処
RAID管理ソフトウェアの設定を見直してください。設定が正しい場合は，RAID管理ソフトウェアのログ情報を参照し，問題がないか確認してください。

RPM-20080
正ボリュームとして処理しようとしたボリュームが副ボリュームになっています。
要因
Replication Manager Application Agentが使用するファイルの更新後に処理対象のコピーグループのローカルボリュームが副ボリュームに変更されています。
対処
ローカルボリュームを正ボリュームに変更してください。

RPM-20082
指定された世代識別名が不正です。
要因
指定された対象世代名(世代識別名)を持つコピーグループがありません。
対処
対象世代名(世代識別名)を確認して再実行してください。

RPM-20083
RAID管理ソフトウェアとの連携に必要な準備でエラーが発生しました。
要因
Replication Manager Application Agentが使用するファイルの読み込み処理でエラーが発生しました。
対処
次のどちらかの対処を行ってください。

このメッセージがRPM-15100と同時に出力された場合，Replication Manager Application Agentが使用するファイルが不足していないか確認してください。

このメッセージがRPM-15102と同時に出力された場合，Replication Manager Application Agentが使用するファイルのうち関連するファイルの記述内容を確認し，出力されたパラメーターを記述してから，再度コマンドを実行してください。

RPM-20084
コピーグループの選択でエラーが発生しました。
要因
バックアップ時のコピーグループ選択でエラーが発生しました。
対処
直前に出力されたメッセージの対処方法を参考にしてエラーの発生要因を解決し，コマンドを再度実行してください。

RPM-20085
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルの処理で内部エラーが発生しました。
要因
Replication Manager Application Agentが使用するファイルの読み込みに失敗，またはそのファイルが不正に破壊，改ざんされています。
対処
Replication Manager Application Agentを再インストールしてください。回復しない場合は，製品マニュアルのトラブルシュートの項目に記載された内容を確認し，資料を採取した後，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20086
連携するソフトウェア情報を取得するためのレジストリ読み込みに失敗しました。
要因
連携するソフトウェア情報を取得するためのレジストリの読み込みに失敗しました。
対処
連携するソフトウェア製品が正しくインストールされているか確認してください。
レジストリに異常が見られる場合はOSを再インストールしてください。

RPM-20087
連携するソフトウェアのインストールパスが複数検知されました。
要因
連携するソフトウェアで，バージョンの違うインストールパスが二つ以上見つかりました。
対処
連携するソフトウェアで，異なるバージョンの製品がインストールされている可能性があります。現在インストールされている製品を確認し，複数のバージョンがある場合は使用していないバージョンをアンインストールしてください。レジストリに異常が見られる場合は，OSを再インストールしてください。

RPM-20088
ディスクグループのデポートに失敗しました。
要因
論理ボリュームマネージャーにより作成されたディスクグループのデポート操作に失敗しました。
対処
論理ボリュームマネージャーを使用して，ディスクグループの状態を確認してください。ディスクグループの状態が正常であることを確認できない場合は，ディスクグループを再作成してください。ディスクグループの不具合を解消したあと，論理ボリュームマネージャーを使用してディスクグループをインポートし，論理ボリュームを再マウントしてください。
バックアップおよびリストア時に表示され，クラスタ製品にVERITAS Cluster Server for Windowsを使用している場合は，登録したクラスタ情報に誤りがないか確認してください。

RPM-20089
ディスクグループのインポートに失敗しました。
要因
論理ボリュームマネージャーにより作成されたディスクグループのインポート操作に失敗しました。
対処
論理ボリュームマネージャーを使用してディスクグループの状態を確認してください。
ディスクグループが正常なことを確認できない場合は，ディスクグループを再作成してください。
ディスクグループの不具合を解消したあと，論理ボリュームマネージャーを使用してディスクグループをインポートし，論理ボリュームを再マウントしてください。

RPM-20090
物理ドライブからの論理ボリュームに関する情報の取得に失敗しました。
要因
論理ボリューム情報の取得に失敗しました。
対処
論理ボリュームマネージャーを使用して，物理ドライブに正しく論理ボリュームが定義されているかを確認してください。
論理ボリュームが正常なことを確認できない場合は，論理ボリュームをいったん削除し再作成したあと，マウントしてください。

RPM-20091
物理ドライブの再走査に失敗しました。
要因
物理ドライブ情報の再走査処理に失敗しました。
対処
Veritas Volume Managerまたは，Logical Device Managerが正常に動作しているか確認してください。
正常に動作していることが確認できない場合は，Veritas Volume Managerまたは，Windows OSを再インストールしてください。

RPM-20097
diskpart操作に失敗しました。
要因
diskpartコマンドが失敗しました。
対処
システムログの内容を確認し，diskpartが失敗した原因を取り除いた後，再度実行してください。

RPM-20098
現在の構成に，指定されたコピーグループが一つも存在しません。
要因
リストア時に，レプリカ作成時のコピーグループが存在しません。
対処
このメッセージ以降に出力された詳細メッセージを確認し，対処してください。

RPM-20099
選択可能な世代を特定できません。
要因
コピーグループがロックされている為，利用可能なコピーグループが存在しません。
対処
このメッセージ以降に出力された詳細メッセージを確認し，対処してください。

RPM-20100
OSが同時にオープンできるファイルの上限値を超えています。
要因
システムでオープンできる最大ファイル数の制限を超えました。
対処
OSカーネルパラメーターを再定義し，システムがオープンできるファイル数を大きくしてください。

RPM-20101
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルが壊れています。
要因
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルが壊れています。
対処
ホスト情報更新を行ったあと，再実行してください。

RPM-20102
該当レコードはロックされています。
要因
データベースを更新しようとした時，更新対象のレコードがロックされていて，更新できませんでした。
対処
しばらく待ってから再度実行してください。再度実行した後エラーが発生する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20103
該当ファイルはロックされています。
要因
ディクショナリマップファイルを更新しようとした時，更新対象のファイルがロックされていおり，更新できませんでした。
対処
しばらく待ってから再度実行してください。再度実行した後エラーが発生する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20104
該当レコードがありません。
要因
参照対象のレコードが存在しないため，参照できませんでした。
対処
Application Agentの設定で正しい値を指定しているかどうかを確認してください。
情報が正しい場合，ホスト情報更新を行ってください。再度実行した後エラーが発生する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20105
メモリー不足が発生しました。
要因
操作を実行する時にメモリー不足が発生しました。
対処
メモリーを増設した後，コマンドを再実行してください。

RPM-20106
内部エラーが発生しました。
要因
内部処理を実行中にシステムコールを利用した時，未知の内部エラーが発生しました。
対処
製品マニュアルのトラブルシュートの項目に記載された内容を確認し，資料を採取した後，問い合わせ窓口に連絡してください。回復するためには製品のアンインストール後，再度インストールが必要になります。

RPM-20107
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルはすでにあります。
要因
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルはすでにあります。
対処
ホスト情報更新を行ってください。再度実行した後エラーが発生する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20108
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルがありません。
要因
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルがありません。
対処
Application Agentの設定で正しい値を指定しているかどうかを確認して，設定を完了してください。
Application Agentの追加の際にこのエラーが発生した際は，この後，Application Agentの設定を行ってください。
再度実行した後エラーが発生する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20109
ドライブ容量が足りません。
要因
操作を実行する際にドライブ容量が不足しています。
対処
ドライブ容量を確保したあと，再度操作を行ってください。

RPM-20110
アクセス権がありません。
要因
一般ユーザーなど，操作を実行するための権限がないユーザーで操作が行われました。
対処
権限を見直したあと，再度操作を行ってください。

RPM-20111
指定したコピーグループはすでにロックされています。
要因
コピーグループをロックしようとした時に，指定したコピーグループはすでにロックされていました。
対処
対処の必要はありません。

RPM-20112
指定したコピーグループはロックされていません。
要因
コピーグループをアンロックしようとした時に，指定したコピーグループはロックされていませんでした。
対処
対処の必要はありません。

RPM-20113
利用可能なコピーグループが存在しません。
要因
バックアップを実行した時に，すべてのコピーグループがロックされており，利用できるコピーグループが存在しませんでした。
対処
コピーグループのロックを解除した後，再度バックアップコマンドを実行してください。

RPM-20114
一時ファイルの操作で，システムエラーが発生しました。
要因
コマンドによって実行された一時ファイルの操作において，システムエラーが発生しました。
対処
メモリーやドライブ容量が十分かどうかを確認してください。十分な場合，システムログを参照し，OSに異常がないかどうか確認してください。異常が見受けられない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20115
指定したレプリカデータはすでにロックされています。
要因
ロック中のコピーグループに対して，レプリカ作成またはレプリカ情報取得を実行しようとしました。
対処
レプリカ作成またはレプリカ情報取得を実行する前に，レプリカ対象のコピーグループをアンロックしてください。

RPM-20116
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルに不正がありましたが，修復する権限がありません。
要因
Replication Manager Application Agentで使用しているファイルが何らかの理由により破壊された後，修復しようとしたが，一般ユーザー権限により操作が実行されたため修復するための権限がありません。
対処
Replication Manager Application Agentサービスの実行ユーザーにシステム管理者権限を与え，再度操作を実行してください。

RPM-20118
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルのバージョンが異なっています。
要因
Replication Manager Application Agentをバージョンアップした際にReplication Manager Application Agentで使用されているファイルのバージョンが異なります。
対処
Application Agentの設定を行ってください。

RPM-20119
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルの仮想サーバ名が不正です。
要因
仮想サーバ名が不正です。
対処
構成を確認し，必要があればApplication Agentの編集ダイアログから仮想サーバ名を変更してください。解決できない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20120
Replication Manager Application Agentで使用されている仮想サーバ名が長過ぎます。
要因
仮想サーバ名が長過ぎます。
対処
Replication Manager Application Agentは63文字までの仮想サーバ名をサポートしています。 使用している仮想サーバ名を63文字以下にしてください。

RPM-20121
Replication Manager Application Agentで使用される，指定されたファイルのディレクトリ名が不正です。
要因
Replication Manager Application Agentが使用するファイルのディレクトリ名が不正です。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20122
指定したコピーグループはリモートコピーであり処理対象外です。
要因
指定したコピーグループはリモートコピーであり処理対象外です。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20123
ファイルは最新版なので，データ変換をする必要はありません。
要因
ディクショナリマップファイルは最新版なので，データ変換をする必要はありません。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20124
Replication Manager Application Agentで使用されるファイルに矛盾を検出しました。
要因
ディクショナリマップファイルの内部が不正であるため，ディクショナリマップファイルに対する操作に失敗しました。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20125
Replication Manager Application Agentで使用されるファイルに対する処理で，予期しないエラーが発生しました。
要因
Replication Manager Application Agentで使用されるファイルに対する処理で，予期しないエラーが発生しました。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20126
Replication Manager Application Agentで使用されるファイルに対する処理で，システムエラーが発生しました。
要因
Replication Manager Application Agentで使用されるファイルに対する処理で，システムエラーが発生しました。
対処
出力されたOSのエラーコードをもとに，システムエラーの原因を取り除いた後，再度実行してください。
システムエラーの内容，発生原因および対処法については，各OSのマニュアルを参照してください。
解決できない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20300
選択可能なコピーグループが定義されていません。
要因
選択したストレージグループに属するボリュームにコピーグループが定義されていません。または，サポート対象外のコピー種別のコピーグループだけが定義されています。
対処
コピーグループを定義して再度実行してください。

RPM-20301
レプリカ先の世代数が異なります。
要因
レプリカの世代数が異なります。
対処
このメッセージ以降に出力されたKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

RPM-20302
ボリューム名の取得に失敗しました。
要因
ボリューム名の取得に失敗しました。
対処
KAVX0272-Eが出力されていない場合このメッセージ以降に出力されたKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。KAVX0272-Eが出力されている場合バックアップサーバのイベントログに異常を示すメッセージが出力されていないか確認し，要因を取り除いて再度コマンドを実行してください。

RPM-20303
ファイルシステムの中間バッファのフラッシュに失敗しました。
要因
ファイルシステムの中間バッファのフラッシュに失敗しました。
対処
このメッセージ以降に出力されたKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

RPM-20304
ファイルのオープンに失敗しました。
要因
ファイルのオープンに失敗した場合に表示されます。
対処
このメッセージ以降に出力されたKAVX0006-Eの要因となった詳細メッセージを確認し，対処してください。

RPM-20305
マウントポイントが異なります。
要因
マウントポイントが異なります。情報が最新でない可能性があります。
対処
ホスト情報更新を行ってください。解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20306
物理ドライブ数が異なります。
要因
レプリカカタログの情報と現在の構成で，リストア対象の物理ドライブ数が異なります。情報が最新でないおそれがあります。
対処
ホストの情報を更新してください。解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20307
ボリューム数が異なります。
要因
ボリューム数が異なります。情報が最新でない可能性があります。
対処
ホスト情報更新を行ってください。解決しない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20308
拡張メンテナンスモードに関する操作でエラーが発生しました。
要因
拡張メンテナンスモードに関する操作でエラーが発生しました。
対処
次のことを確認してください。

MSCSの拡張メンテナンスモードを使用するためのパッチがインストールされていること。

対象のディスクリソースがオンライン状態であること。

ホストノードが対象ディスクリソースを所有していること。

問題がない場合は，同時に出力されたテーブル名，処理およびエラーコードを確認し，資料を採取したあと，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20309
対象ディスクリソースがオンラインではありません。
要因
対象ディスクリソースがオンラインではありません。
対処
操作対象のディスクリソースが，オンライン状態であることを確認してください。
ディスクリソースがオンライン状態ではない場合は，ディスクリソースをオンライン状態に変更した後，再度実行してください。
対象のリソースがオンライン状態であるにもかかわらずエラーが発生する場合は，同時に出力されたテーブル名，処理およびエラーコードを確認し，資料を採取したあと，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20310
対象ディスクリソースの状態遷移待ちで，タイムアウトが発生しました。
要因
対象ディスクリソースの状態遷移待ちで，タイムアウトが発生しました。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20311
このバージョンのWindowsでは，オンライン状態におけるクラスタリソースの部分リストアはサポートされていません。
要因
サーバのOSが，サポート外のバージョンです。
対処
オンライン状態におけるクラスタリソースの部分リストアを行うには，Windows Server 2003またはWindows Server 2008が必要です。

RPM-20312
OSのバージョン情報の取得に失敗しました。
要因
OSのバージョン情報を取得できませんでした。
対処
しばらく待ってから，ホスト情報更新を実行し，再度操作を行ってください。
それでも発生する場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20313
「Signatureとボリュームレイアウト情報」を物理ドライブに再設定するのに失敗しました。
要因
「Signatureとボリュームレイアウト情報」を物理ドライブに再設定する処理に失敗しました。
対処
物理ドライブがReplication Manager Application Agentがサポートするドライブであることを確認してください。
Replication Manager Application Agentがサポートするドライブでない場合は，システムログを参照し，物理ドライブに関して異常を表すメッセージが出力されていないかを確認し，要因を取り除いてください。

RPM-20314
物理ドライブから「Signatureとボリュームレイアウト情報」の取得に失敗しました。
要因
物理ドライブから「Signatureとボリュームレイアウト情報」を取得できませんでした。
対処
物理ドライブがReplication Manager Application Agentがサポートするドライブであることを確認してください。
Replication Manager Application Agentがサポートするドライブでない場合は，システムログを参照し，対象のボリュームに関して異常を表すメッセージが出力されていないかを確認し，要因を取り除いてください。

RPM-20315
副ボリュームの状態が不正です。
要因
副ボリュームの状態を確認した結果，次のどれかの異常を検知しました。

RPM-15146が同時に表示された場合
対象の副ボリュームがバックアップサーバでマウントされています。

RPM-15147が同時に表示された場合
副ボリュームが隠ぺいされていません。

RPM-15151が同時に表示された場合
ペアステータスが不正です。表示されたペアの副ボリュームが，別のペアの正ボリュームになっています。

対処
それぞれ，同時に表示されたメッセージによって対象方法が変わります。

RPM-15146が同時に表示された場合
当該ボリュームを，バックアップサーバでアンマウントし，操作を再実行してください。

RPM-15147が同時に表示された場合
当該ボリュームがバックアップサーバでマウントされている場合には，アンマウントを行ってください。
その後，Application Agentの設定のレプリカオプションでボリューム隠ぺいを実行してください。
これによりバックアップサーバのボリュームが隠ぺいされます。その後，操作を再実行してください。

RPM-15151が同時に表示された場合
表示されたMU番号から，副ボリュームのペアを特定しペア分割を実行してください。

RPM-20316
論理ボリュームから物理ドライブに関する情報を取得することができませんでした。
要因
論理ボリュームが配置されている物理ドライブの情報をOSのAPIを使用して取得できませんでした。
対処
システムログを参照し，対象の物理ドライブに関して異常を表すメッセージが出力されていないかどうか確認し，要因を取り除いてください。

RPM-20317
Replication Manager Application Agentサービス上でエラーが発生しました。
要因
バックアップサーバでの処理中にReplication Manager Application Agentサービスのエラーが発生しました。
対処
同時に出力されたエラーメッセージの対処方法に従って問題を解決した後，再度実行してください。

RPM-20318
Replication Manager Application Agentサービスへの接続に失敗しました。
要因
Replication Manager Application Agentサービスの通信処理でエラーが発生しました。
対処
同時に出力されたエラーメッセージの対処方法に従って問題を解決した後，再度実行してください。

RPM-20319
Replication Manager Application Agentで環境の設定に失敗しました。
要因
Replication Manager Application Agentで環境変数の設定を行う処理に失敗しました。
対処
メモリーやドライブ容量が十分かどうか確認してください。十分な場合，システムログを参照し，OSに異常がないかどうか確認してください。異常がない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20320
バックアップサーバのマウント操作がエラー終了しました。
要因
バックアップサーバのマウント操作がエラー終了しました。
対処
マウントのパス名を正しく指定しているかどうか確認してください。正しいパス名を指定している場合，バックアップサーバ上で，システムログを参照し，異常がないかどうか確認してください。異常がない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20321
バックアップサーバのバックアップIDがロックされているため，操作を実行できませんでした。
要因
バックアップサーバのレプリカがすでにロックされていたため，レプリカ履歴の自動インポートに失敗しました。
対処
次のことを確認し，確認結果に応じて対処してください。

バックアップサーバで，ほかの操作が実行されていないか。
ほかの操作が実行中である場合は，しばらく待ってから再度操作を実行してください。

バックアップサーバのレプリカがロックされていないか。
ロックされているレプリカがある場合は，ロックを解除してから再度操作を実行してください。

RPM-20328
コピーグループから物理ドライブに関する情報を取得することができませんでした。
要因
コピーグループから物理ドライブ名を取得する処理でエラーが発生しました。
対処
RAID Managerの設定を見直してください。設定が正しい場合は，RAID Managerのログ情報を参照し，問題がないか確認してください。

RPM-20329
物理ドライブをオフラインにできませんでした。
要因
物理ドライブをオフラインにする処理でエラーが発生しました。
対処
システムログを参照し，対象の物理ドライブに関して異常を表すメッセージが出力されていないかどうか確認し，要因を取り除いてください。

RPM-20330
物理ドライブをオンラインにできませんでした。
要因
物理ドライブをオンラインにする処理でエラーが発生しました。
対処
システムログを参照し，対象の物理ドライブに関して異常を表すメッセージが出力されていないかどうか確認し，要因を取り除いてください。

RPM-20337
バックアップ時とリストア先のディスクのパーティションスタイルが異なっています。
要因
バックアップ時とリストア先のディスクのパーティションスタイルが異なっています。
対処
バックアップ時とドライブのパーティションスタイルを一致させてから，リストアを実行してください。

RPM-20405
ファイル名が長過ぎます。
要因
バックアップ対象として指定したパス名が，半角1024文字を超えています。
対処
1024文字より長いパス名は指定できないので，1024文字以内の正しいファイル名を指定してください。

RPM-20406
プロセスがオープンできるファイルの最大数に達しています。
要因
一つのプロセスでオープンできる最大ファイル数の制限を超えています。
対処
カーネルパラメーターを再定義し，プロセスがオープンできるファイル数を大きくしてください。

RPM-20407
システム全体でオープンできるファイルの合計数の制限に達しています。
要因
システムでオープンできる最大ファイル数の制限を超えています。
対処
カーネルパラメーターを再定義し，システムがオープンできるファイル数を大きくしてください。

RPM-20408
ファイルのアクセスに失敗しました。
要因
バックアップやリストア処理を実行する時に，誤ったファイルやディレクトリ名を指定し，対象パス名にアクセスできませんでした。
対処
正しくバックアップ，または，リストア対象のパス名を指定しているかどうか確認してください。正しいパス名を指定している場合，Replication Manager Application Agentのトレースログファイルやシステムログを参照し，異常がないかどうか確認してください。問題が解決されない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20409
プロセスの生成に失敗しました。
要因
Replication Manger Application Agentの機能を実行する時に，内部プロセスを生成する処理に失敗したとき
対処
メモリーやドライブ容量が十分かどうか確認してください。十分な場合，システムログを参照し，OSに異常がないかどうか確認してください。問題が解決されない場合，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20418
必須項目＜項目名＞が指定されていません。
要因
エージェントユーザースクリプト内で必須項目が指定されていません。
対処
エージェントユーザースクリプトファイル内の必須項目を指定してください。

RPM-20419
行番号＜行番号＞: コマンド定義セクション内の必須項目＜項目名＞の指定がされていません。
要因
エージェントユーザースクリプト内のコマンド定義セクション内で必須項目が指定されていません。
対処
エージェントユーザースクリプトファイル内の必須項目を指定してください。

RPM-20420
行番号＜行番号＞: 項目＜項目名＞の値が指定されていません。
要因
エージェントユーザースクリプト内で項目の値が指定されていません。
対処
エージェントユーザースクリプトファイルの該当行の値を設定してください。

RPM-20421
行番号＜行番号＞: 指定された値は項目＜項目名＞に対して使用できません。
要因
エージェントユーザースクリプト内の項目値として使用できないキーワードが使われています。
対処
マニュアルで使用可能な値を確認の上，エージェントユーザースクリプトファイルの該当行の値を修正してください。

RPM-20422
行番号＜行番号＞: 項目＜項目名＞に指定された値の文字数が，最大値を超えています。最大文字数は＜最大文字数＞文字です。
要因
エージェントユーザースクリプトファイル内の項目値が長すぎます。
対処
エージェントユーザースクリプトファイルの内容を編集して，該当行の値の字数を最大数以下にしてください。

RPM-20423
行番号＜行番号＞: 指定された値は，整数でないか指定可能範囲外です（範囲は＜最小値＞～＜最大値＞）。
要因
エージェントユーザースクリプトファイル内の項目値が規定範囲外です。
対処
エージェントユーザースクリプトファイルの内容を編集して，該当行の値を表示された範囲内の整数にしてください。

RPM-20424
行番号＜行番号＞: 指定された項目＜項目名＞は同一ファイル内で二つ以上指定できません。
要因
エージェントユーザースクリプトファイル内で，重複指定できない項目が重複して指定されています。
対処
エージェントユーザースクリプトファイルの内容を編集して，該当行の項目が重複しないようにしてください。

RPM-20425
行番号＜行番号＞: 項目"＜項目名＞"は同一コマンド定義セクション内で二つ以上指定できません。
要因
エージェントユーザースクリプト内で，重複指定できない項目が重複して指定されています。
対処
エージェントユーザースクリプトの内容を編集して，該当行の項目が重複しないようにしてください。

RPM-20426
行番号＜行番号＞: 項目名またはセクション名が不正です。
要因
エージェントユーザースクリプト内で指定されている項目名またはセクション名が不正です。
対処
マニュアルで指定可能な項目名を確認の上，エージェントユーザースクリプトの該当行を修正してください。

RPM-20427
行番号＜行番号＞: 項目”＜項目名＞”はユーザー処理セクションの外で指定できません。
要因
エージェントユーザースクリプト内で，ユーザー処理セクションの前に指定できない項目がユーザー処理セクションの前で指定されています。
対処
該当行をユーザー処理セクション内に移すようエージェントユーザースクリプトの内容を修正してください。

RPM-20428
行番号＜行番号＞: 項目"＜項目名＞"はコマンド定義セクションの外で指定できません。
要因
エージェントユーザースクリプト内で，コマンド定義セクションの外で指定できない項目がコマンド定義セクション外で指定されています。
対処
該当行をコマンド定義セクション内に移すようエージェントユーザースクリプトの内容を修正してください。

RPM-20429
行番号＜行番号＞:項目"＜項目名＞"はユーザー処理セクションの中で指定できません。
要因
エージェントユーザースクリプト内で，ユーザー処理セクション内で指定できない項目がユーザー処理セクション内で指定されています。
対処
該当行をユーザー処理セクション外に移すようエージェントユーザースクリプトの内容を修正してください。

RPM-20430
行番号＜行番号＞: 一行のサイズ制限を超えています。最大値は＜最大バイト数＞バイトです。
要因
エージェントユーザースクリプト内で，一行の最大バイト数を超えている行が存在します。
対処
該当行を最大バイト数以内に抑えるようエージェントユーザースクリプトの内容を修正してください。

RPM-20431
Replication Manager Application Agentのユーザースクリプトのサイズが大きすぎます。
要因
エージェントユーザースクリプトが大きすぎて処理できません。
対処
エージェントユーザースクリプトの内容を削減してください。

RPM-20432
行番号＜行番号＞, カラム＜カラム番号＞: 不正な文字が含まれています。
要因
エージェントユーザースクリプト内に不正な文字コード（0x20未満でかつ改行コードでもタブコードでもない文字）が含まれています。
対処
エージェントユーザースクリプトの内容を編集し，不正な文字を取り除いてください。

RPM-20433
Replication Manager Application Agentのユーザースクリプト処理で内部エラーが発生しました。
要因
エージェントユーザースクリプトの処理に関する内部エラーが発生しました。
対処
問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20434
VSSでエラーが発生しました。
要因
VSSでエラーが発生しました。
対処
Volume Shadow Copyサービスのスタートアップの種類が無効になっていないか確認してください。
スタートアップの種類が無効になっている場合は，スタートアップの種類を手動に戻して再度実行してください。
スタートアップの種類が手動になっている場合は，資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20435
Virtual Disk Serviceでエラーが発生しました。
要因
Virtual Disk Serviceでエラーが発生しました。
対処
Virtual Disk Serviceサービスのスタートアップの種類が無効になっていないかどうか確認してください。
Virtual Disk Serviceサービスのスタートアップの種類が無効になっている場合は，スタートアップの種類を手動に戻して，コマンドを再度実行してください。
また，Virtual Disk Serviceサービスを再起動してコマンドを再度実行してください。
再度実行したあとでエラーが発生する場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して，資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-20436
行番号＜行番号＞: 値の形式が不正です。
要因
値の形式が不正です。以下の原因が考えられます。
設定項目ENVの値の指定形式が不正（半角イコールが含まれていない，または環境変数名が指定されていない）。
対処
該当行の値が正しい形式になるよう修正してください。

RPM-21010
内部エラーが発生しました。
要因
内部エラーが発生しました。
対処
SQL ServerエラーログとWindowsイベントログを採取して，OSやSQL Serverの状態を確認してください。
OSやSQL Serverに異常が見られない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-21011
SQLステートメントの実行中にエラーを検知しました。
要因
SQLステートメントの実行中に，SQL Serverからメッセージが返されました。
対処
SQL ServerエラーログとWindowsイベントログを採取して，OSやSQL Serverの状態を確認してください。
OSやSQL Serverに異常が見られない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-21012
SQL Serverへのログオン処理中にエラーを検知しました。
要因
SQL Serverへのログオン処理中に，予期しないエラーが発生しました。
対処
SQL ServerエラーログとWindowsイベントログを採取して，OSやSQL Serverの状態を確認してください。
OSやSQL Serverに異常が見られない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-21014
SQL Serverからのログオフ処理中にエラーを検知しました。
要因
SQL Server からのログオフ処理中に，予期しないエラーが発生しました。
対処
SQL ServerエラーログとWindowsイベントログを採取して，OSやSQL Serverの状態を確認してください。
OSやSQL Serverに異常が見られない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-21016
メタファイルのオープンに失敗しました。
要因
VDIメタファイルをオープンできませんでした。
対処
VDIメタファイルへのアクセス権限があるか確認してください。

RPM-21017
タイムアウトが発生しました。
要因
タイムアウトが発生しました。
対処
SQL Serverの状態を確認してから，再度実行してください。同じメッセージが繰り返し表示される場合は，Application Agentの設定でVDIメタファイルの生成タイムアウト時間の設定を見直してください。

RPM-21018
SQLステートメントを実行する権限がありません。
要因
Replication Manager Application Agentの実行ユーザーに，SQL ステートメントを実行する権限がありません。
対処
Replication Manager Application Agentの実行ユーザーにSQL ステートメントを実行する権限を与えてください。

RPM-21019
SQL Serverの起動に失敗しました。
要因
SQL Serverの起動に失敗しました。
対処
Windowsイベントログを参照してエラーの要因を取り除いてください。問題が解決しない場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software システム構成ガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-21020
仮想デバイスの操作に失敗しました。
要因
仮想デバイスの操作に失敗しました。
対処
Windowsイベントログを参照してエラーの要因を取り除いてください。問題が解決しない場合は，マニュアル「Hitachi Command Suite Replication Manager Software システム構成ガイド」のトラブルシューティングの説明を参照して資料を採取したあとで，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-21021
SQL Serverからの情報収集処理に失敗しました。
要因
SQL Serverの情報収集に失敗しました。
対処
SQLステートメントの実行中に，SQL Serverからメッセージが返されました。SQL Serverのマニュアルを参照してエラーの要因を取り除いてください。必要に応じて，SQL ServerエラーログとWindowsイベントログを採取して，OSやSQL Serverの状態を確認してください。OSやSQL Serverに異常が見られない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-21022
SQL Serverのオブジェクトの割り当てと構造的整合性のチェック処理に失敗しました。
要因
SQL Serverのオブジェクトの割り当てと構造的整合性のチェックに失敗しました。
対処
SQLステートメントの実行中に，SQL Serverからメッセージが返されました。SQL Serverのマニュアルを参照してエラーの要因を取り除いてください。必要に応じて，SQL ServerエラーログとWindowsイベントログを採取して，OSやSQL Serverの状態を確認してください。OSやSQL Serverに異常が見られない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-21103
指定されたデータベースは未確認状態です。
要因
SQLデータベースはリカバリできない状態です。
対処
対象のSQLデータベースの状態を確認してから，再度実行してください。

RPM-21113
DATABASEPROPERTY関数で不正なリターンコードを検出しました。
要因
SQLデータベースの状態取得時に不正な値を検出しました。
対処
SQL ServerエラーログとWindowsイベントログを採取して，OSやSQL Serverの状態を確認してください。OSやSQL Serverに異常が見られない場合は，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-21500
Exchange Serverの情報を取得できませんでした。
要因
取得したExchange Serverの設定情報が不正です。
対処
Exchange Serverの起動に必要なサービスが停止していないか，Exchange Serverの設定を再確認してください。

RPM-21501
リストアコマンド実行前の状態
要因
リストア処理に失敗したため操作実行前の状態に戻りました。
対処
エラーの要因を取り除いて再度操作を行ってください。

RPM-21502
データベースに不整合がありマウントできない状態
要因
リストア処理に失敗したためデータベースに不整合があります。
対処
エラーの要因を取り除いて再度操作を行ってください。

RPM-21503
操作の実行に失敗しました。
要因
データベースの整合性チェックの実行時にエラーが発生しました。
対処
エラーの要因を取り除いて再度操作を行ってください。

RPM-21504
内部エラーが発生しました。
要因
内部処理を実行中に未知の内部エラーが発生しました。
対処
本メッセージと一緒にコードと詳細メッセージが表示されたら，Exchange Serverのマニュアルを参照して発生要因を取り除いてください。必要ならばWindowsイベントログを採取して，OSやExchange Serverの状態を確認します。問題が解決しない場合は，製品マニュアルのトラブルシュートの項目に記載された内容を確認し，資料を採取した後，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-21505
インフォメーションストアサービスに対するエラーが発生しました。
要因

インフォメーションストアサービスが正常に動作していません。

インフォメーションストアサービスの状態遷移中にタイムアウトが発生しました。

コマンド実行時に外部からインフォメーションストアサービスに対する操作が行われ，予期しない状態へ変更されました。

クラスタ環境下でインフォメーションストアクラスタリソースがオンラインにも関わらず，インフォメーションストアサービスが開始していません。

対処
Exchange Serverのマニュアルを参照して，Microsoft Exchange Information Storeサービスが正常に動作しているかを確認してください。

RPM-21506
インフォメーションストアサービスの起動に失敗しました。
要因
インフォメーションストアサービスの起動に失敗しました。
対処
Exchange Serverのマニュアルを参照して，インフォメーションストアサービスが正常に動作しているかを確認してください。

RPM-21507
インフォメーションストアサービスが予期せぬ状態になりました。
要因
インフォメーションストアに関連した操作を実行中にインフォメーションストアに対して操作が行われ，状態が変更されました。
または，クラスタ環境下でクラスタリソースがオンラインであるにも関わらずMicrosoft Exchange Information Storeサービスが開始していません。
対処
インフォメーションストアに関連した操作を実行中にインフォメーションストアに対する操作を行わないでください。
クラスタ環境の場合は，インフォメーションストアクラスタリソースがオンラインの時，Microsoft Exchange Information Storeサービスが開始していることを確認してください。

RPM-21508
タイムアウトが発生しました。
要因
タイムアウトが発生しました。
対処
同時に表示されるほかのメッセージを確認してください。

RPM-21509
操作がエラーを返しました。
要因
データベースの整合性チェックの実行中にエラーが発生しました。
対処
エラーの要因を取り除いて再度操作を行ってください。

RPM-24013
ベリファイ処理がログの異常を検出しました。
要因
ベリファイ処理でトランザクションログに異常を検出しました。
対処
バックアップサーバのイベントログ，または，データベースサーバでESEUTILコマンドを/mlオプションで実行した結果，検出されたトランザクションログの異常内容を確認し，トランザクションログの異常を解消してバックアップコマンドを再実行してください。
なおESEUTILコマンドの/mlオプションに指定するベース名はバックアップサーバの標準ログ(drm_output.log)に出力されたKAVX0282-Eメッセージで確認することができます。
ESEUTILコマンドの使用方法及び対象方法については，Exchange Serverのマニュアルを参照してください。

RPM-24100
タスク登録のための情報が不正です。
要因
以下の要因が考えられます。

Replication Manager Serverから渡されたタスク登録情報が不正です。

Application Agentの設定が行われていないか，設定が不正です。

対処
要因に応じて，それぞれ次の対処をしてください。

Replication Manager ServerとReplication Manager Application Agentとの間で正しく通信が行われていることを確認してから，再度操作を行ってください。

Application Agentの設定を行ってください。

RPM-24101
スケジュールタスク登録のためにReplication Manager Application Agentで使用されているファイルがありません。
要因
スケジュールタスク登録のためにReplication Manager Application Agentで使用されているファイルがありません。
対処
このエラーが発生したReplication Manager Application AgentがインストールされているホストのWindowsタスクスケジューラーからタスク名にptmと付いているタスクをすべて削除してください。その後，Replication Manager Serverでホスト情報の更新を行い，そのホストのReplica作成タスクがすべて削除されたのを確認してから再度タスクを作成してください。

RPM-24102
スケジュールタスク登録のためにReplication Manager Application Agentで使用されているファイルが長期間ロックされています。
要因
スケジュールタスク登録のためにReplication Manager Application Agentで使用されているファイルが長期間ロックされています。
対処
しばらく待ってから再度操作を行ってください。同じエラーが再度発生する場合は，OSの再起動を行いReplication Manager Application Agentのインストールされているフォルダのファイルがロックされていないことを確認してから再度操作を行ってください。

RPM-24103
Replication Manager Application Agentの実行ユーザーがAdministrator権限を持っていません。
要因
Replication Manager Application AgentがAdministrator権限で実行されていません。
対処
Replication Manager Application AgentがAdministrator権限で実行されていることを確認してから再度操作を行ってください。

RPM-24104
スケジュールタスク登録のためにReplication Manager Application Agentで使用されているファイルを開くことができません。
要因
スケジュールタスク登録のためにReplication Manager Application Agentで使用されているファイルを開くことができません。
対処
しばらく待ってから再度操作を行ってください。同じエラーが再度発生する場合は，Replication Manager Application Agentがインストールされているフォルダに正しいアクセス権限が設定されていることを確認してから再度操作を行ってください。

RPM-24105
スケジュールタスク登録のためにReplication Manager Application Agentで使用されているファイルに書き込むことができません。
要因
スケジュールタスク登録のためにReplication Manager Application Agentで使用されているファイルに書き込むことができません。
対処
しばらく待ってから再度操作を行ってください。同じエラーが再度発生する場合は，Replication Manager Application Agentがインストールされているフォルダに正しいアクセス権限が設定されていることを確認してから再度操作を行ってください。

RPM-24106
スケジュールタスク登録のためにReplication Manager Application Agentで使用されているファイルを読み込むことができません。
要因
スケジュールタスク登録のためにReplication Manager Application Agentで使用されているファイルを読み込むことができません。
対処
しばらく待ってから再度操作を行ってください。同じエラーが再度発生する場合は，Replication Manager Application Agentがインストールされているフォルダに正しいアクセス権限が設定されていることを確認してから再度操作を行ってください。

RPM-24107
スケジュールタスク登録のためにReplication Manager Application Agentで使用されているファイル中の最大値を超えてタスクを登録できません。
要因
一つのReplication Manager Application Agentに登録できるタスクの数が最大値を超えてタスクを登録することはできません。
対処
Replication Manager Application Agentに登録しているタスクを見直して，Replication Manager Application Agentに登録されるタスクの数を減らしてください。その後再度操作を行ってください。

RPM-24108
スケジュールタスク登録のためにReplication Manager Application Agentで使用されているファイル中にタスク情報がありません。
要因
スケジュールタスク登録のためにReplication Manager Application Agentで使用されているファイル中にタスク情報がありません。
対処
このエラーが発生したReplication Manager Application AgentがインストールされているホストのWindowsタスクスケジューラーからタスク名にptmと付いているタスクをすべて削除してください。その後，Replication Manager Serverでホスト情報の更新を行い，再度タスクを作成してください。

RPM-24109
スケジュールされたタスク登録に必要なReplication Manager Application Agentが使用するファイルパスが仮想サーバに対して見つかりません。
要因
スケジュールタスク登録のためにReplication Manager Application Agentで使用するファイルのパスが仮想サーバに見つかりません。
対処
Application Agentの設定画面で共有データパスに正しくパスが設定されていることを確認してから再度操作を行ってください。

RPM-24110
スケジュールタスク登録のためにReplication Manager Application Agentで使用されているファイルの一部が削除されました。
要因
スケジュールタスク登録のためにReplication Manager Application Agentで使用されているファイルの一部が削除されています。
対処
このエラーが発生したReplication Manager Application AgentがインストールされているホストのWindowsタスクスケジューラーからタスク名にptmと付いているタスクをすべて削除します。その後Replication Manager Application Agentをアンインストールしてから再度インストールしてください。

RPM-24111
スケジュールタスク登録のためにReplication Manager Application Agentで使用されているファイルが不正です。
要因
スケジュールタスク登録のためにReplication Manager Application Agentで使用されているファイルが不正です。
対処
このエラーが発生したReplication Manager Application AgentがインストールされているホストのWindowsタスクスケジューラーからタスク名にptmと付いているタスクをすべて削除します。その後Replication Manager Application Agentをアンインストールしてから再度インストールしてください。

RPM-24112
スケジュールタスク登録のためにReplication Manager Application Agentで使用されているファイルがありません。
要因
スケジュールタスク登録のためにReplication Manager Application Agentで使用されているファイルがありません。
対処
このエラーが発生したReplication Manager Application AgentがインストールされているホストのWindowsタスクスケジューラーからタスク名にptmと付いているタスクをすべて削除してください。その後，Replication Manager Serverでホスト情報の更新を行い，そのホストのReplica作成タスクがすべて削除されたのを確認してから再度タスクを作成してください。

RPM-24113
スケジュールタスク登録のためにReplication Manager Application Agentで使用されているファイルが不正です。
要因
スケジュールタスク登録のためにReplication Manager Application Agentで使用されているファイルが不正です。
対処
このエラーが発生したReplication Manager Application AgentがインストールされているホストのWindowsタスクスケジューラーからタスク名にptmと付いているタスクをすべて削除します。その後Replication Manager Application Agentをアンインストールしてから再度インストールしてください。

RPM-24114
読み込み/書き込み許可が拒否されました。
要因
スケジュールタスク登録のためにReplication Manager Application Agentで使用されているファイルへの読み込み/書き込みの権限がありません。
対処
Replication Manager Application Agentがインストールされているフォルダに正しいアクセス権限が設定されていることを確認してから再度操作を行ってください。

RPM-24115
スケジュールタスク登録のためにReplication Manager Application Agentで使用されているファイルがありません。
要因
スケジュールタスク登録のためにReplication Manager Application Agentで使用されているファイルがありません。
対処
このエラーが発生したReplication Manager Application AgentがインストールされているホストのWindowsタスクスケジューラーからタスク名にptmと付いているタスクをすべて削除してください。その後，Replication Manager Serverでホスト情報の更新を行い，そのホストのReplica作成タスクがすべて削除されたのを確認してから再度タスクを作成してください。

RPM-24116
スケジュール時刻がReplication Manager Application Agentの時刻と異なります。
要因
スケジュール時刻に不正な時間が指定されました。
対処
スケジュール時刻に正しい未来の時間を指定してください。

RPM-24117
新しいタスクIDを生成できません。
要因
新しいタスクIDの生成に失敗しました。
対処
しばらく待ってから再度操作を行ってください。同じエラーが再度発生する場合は，資料を採取した後，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-24118
Delete ALL操作が一部の削除で終了しました。
要因
タスクの削除が一部失敗しました。
対処
削除対象のタスクが実行中でないことを確認してから，再度操作を行ってください。

RPM-24119
トラブルシュート情報がありません。
要因
トラブルシュート情報が存在しません。
対処
しばらく待ってから再度操作を行ってください。同じエラーが再度発生する場合は，資料を採取した後，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-24120
トラブルシュート情報が壊れています。
要因
トラブルシュート情報が壊れています。
対処
しばらく待ってから再度操作を行ってください。同じエラーが再度発生する場合は，資料を採取した後，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-24121
トラブルシューティング情報のディレクトリがありません。
要因
トラブルシューティング情報のディレクトリがありません。
対処
Replication Manager Application Agentをアンインストールしてから再度インストールしてください。その後再度操作を行ってください。同じエラーが再度発生する場合は，資料を採取した後，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-24122
いくつかのトラブルシューティング情報が使用中のため，完全に削除できません。
要因
いくつかのトラブルシューティング情報が使用中のため，完全に削除できません。
対処
Replication Manager Application Agentのサービスを再起動してから再度操作を行ってください。同じエラーが再度発生する場合は，Replication Manager Application Agentがインストールされているホストを再起動してください。

RPM-24123
トラブルシューティング情報を読み込むことができません。
要因
トラブルシューティング情報を読み込むことができません。
対処
しばらく待ってから再度操作を行ってください。同じエラーが再度発生する場合は，資料を採取した後，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-24124
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルを閉じることができません。
要因
Replication Manager Application Agentで使用されているファイルを閉じることができません。
対処
しばらく待ってから再度操作を行ってください。同じエラーが再度発生する場合は，Replication Manager Application Agentがインストールされているホストを再起動してください。

RPM-24125
トラブルシューティング情報を削除することができません。
要因
トラブルシューティング情報を削除することができません。
対処
Replication Manager Application Agentのサービスを再起動してから再度操作を行ってください。同じエラーが再度発生する場合は，Replication Manager Application Agentがインストールされているホストを再起動してください。

RPM-24126
仮想サーバのトラブルシューティング情報のファイルパスがありません。
要因
仮想サーバのトラブルシューティング情報のファイルパスがありません。
対処
Application Agentの設定画面で共有データパスに正しくパスが設定されていることを確認してから再度操作を行ってください。

RPM-24127
指定されたタスクIDのトラブルシューティング情報がありません。
要因
指定されたタスクIDのトラブルシューティング情報がありません。
対処
ホスト情報の更新を実行してから再度操作を行ってください。

RPM-24128
トラブルシューティング情報が空です。
要因
トラブルシューティング情報が空です。
対処
しばらく待ってから再度操作を行ってください。同じエラーが再度発生する場合は，資料を採取した後，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-24129
指定されたタスクはすでにありません。
要因
作成しようとしているタスクはすでに存在します。
対処
ホスト情報の更新を実行し，同じ内容のタスクが存在しないことを確認してから再度操作を行ってください。

RPM-24130
レジストリのアクセスに失敗しました。
要因
レジストリのアクセスに失敗しました。
対処
Replication Manager Application AgentがAdministrator権限で実行されていることを確認してから再度操作を行ってください。

RPM-24131
Replication Manager Application Agentでタスクの登録に失敗しました。
要因
Replication Manager Application Agentでタスクの登録に失敗しました。
対処
Windowsタスクスケジューラが実行されていることを確認してから再度実行してください。

RPM-24132
Replication Manager Application Agentでタスクの登録に失敗しました。
要因
Replication Manager Application Agentでタスクの登録に失敗しました。
対処
Replication Manager Application AgentがAdministrator権限で実行されていることを確認してください。その後Windowsタスクスケジューラを再起動してから再度操作を行ってください。

RPM-24133
COMの初期化に失敗しました。
要因
OSの環境に問題があります。
対処
OSのマニュアルを参照しCOMが正しく初期化されるように環境を設定してください。

RPM-24134
Replication Manager Application Agentでタスク更新に失敗しました。
要因
Replication Manager Application Agentでタスク更新に失敗しました。
対処
Replication Manager Application AgentがAdministrator権限で実行されていることを確認してください。その後Windowsタスクスケジューラを再起動してから再度操作を行ってください。

RPM-24135
Replication Manager Application Agentでタスク更新に失敗しました。
要因
Replication Manager Application Agentでタスク更新に失敗しました。
対処
Replication Manager Application AgentがAdministrator権限で実行されていることを確認してください。その後Windowsタスクスケジューラを再起動してから再度操作を行ってください。

RPM-24136
指定されたタスクが存在しません。
要因
指定されたタスクが存在しません。
対処
ホスト情報の更新を実行し，操作対象のタスクが存在することを確認してから再度操作を行ってください。

RPM-24137
Replication Manager Application Agentでタスクの取得に失敗しました。
要因
Replication Manager Application Agentが登録されたタスクの取得に失敗しました。
対処
Windowsタスクスケジューラが実行されていることを確認してから再度実行してください。

RPM-24138
タスク情報の取得に失敗しました。
要因
Replication Manager Application Agentがタスク情報の取得に失敗しました。
対処
Windowsタスクスケジューラが実行されていることを確認してから再度実行してください。

RPM-24139
Replication Manager Application Agentでタスクの更新に失敗しました。
要因
Replication Manager Application Agentでタスクの更新に失敗しました。
対処
Windowsタスクスケジューラが実行されていることを確認してから再度実行してください。

RPM-24140
データの整合性チェック中にエラーが発生しました。
要因
データの整合性チェック中にエラーが発生しました。
対処
しばらく待ってから再度操作を行ってください。同じエラーが再度発生する場合は，資料を採取した後，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-24141
更新中のデータが不整合です。
要因
更新中のデータが不整合です。
対処
しばらく待ってから再度操作を行ってください。同じエラーが再度発生する場合は，資料を採取した後，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-24142
Replication Manager Application Agentで登録可能な最大タスク数を超過しました。
要因
Replication Manager Application Agentで登録可能な最大タスク数を超過しました。
対処
Replication Manager Application Agentに登録しているタスクを見直して，Replication Manager Application Agentに登録されるタスクの数を減らしてください。その後再度操作を行ってください。

RPM-24143
タスクが実行中であるため，タスクの更新に失敗しました。
要因
タスクが実行中であるため，タスクの更新に失敗しました。
対処
ホスト情報更新を行ったあと，更新対象のタスクが実行中でないことを確認してから，再度操作を行ってください。

RPM-24144
タスクが実行中であるため，タスクの削除に失敗しました。
要因
タスクが実行中であるため，タスクの削除に失敗しました。
対処
ホスト情報更新を行ったあと，削除対象のタスクが実行中でないことを確認してから，再度操作を行ってください。

RPM-24145
One time only taskであるため，タスクの更新に失敗しました。
要因
One time only タスクは再実行することはできません。
対処
新規にタスクを作成してください。

RPM-24146
Replication Manager Application Agentでのタスク削除に失敗しました。
要因
Replication Manager Application Agentでのタスク削除に失敗しました。
対処
しばらく待ってから再度操作を行ってください。同じエラーが再度発生する場合は，Replication Manager Application Agentがインストールされているフォルダに正しいアクセス権限が設定されていることを確認してから再度操作を行ってください。

RPM-24147
Replication Manager Application Agentでのタスクの更新に失敗しました。
要因
Replication Manager Application Agentでのタスクの更新に失敗しました。
対処
しばらく待ってから再度操作を行ってください。同じエラーが再度発生する場合は，Replication Manager Application Agentがインストールされているフォルダに正しいアクセス権限が設定されていることを確認してから再度操作を行ってください。

RPM-24148
Replication Manager Application Agentで使用しているファイルのディレクトリが存在しません。
要因
Replication Manager Application Agentで使用しているファイルのディレクトリが存在しません。
対処
Replication Manager Application Agentをアンインストールしてから再度インストールしてください。その後再度操作を行ってください。同じエラーが再度発生する場合は，資料を採取した後，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-24149
タスクを実行できません。
要因
Replication Manager Application Agentが正しくインストールされていません。
対処
Replication Manager Application Agentをアンインストールしてから再度インストールしてください。その後再度操作を行ってください。同じエラーが再度発生する場合は，資料を採取した後，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-24150
Replication Manager Application Agentのタスク登録に失敗したため，タスクの即時実行に失敗しました。
要因
Replication Manager Application Agentのタスク登録に失敗したため，タスクの即時実行に失敗しました。
対処
Windowsタスクスケジューラが実行されていることを確認してから再度実行してください。

RPM-24151
レプリカ作成の処理に失敗しました。
要因
レプリカ作成の処理に失敗しました。
対処
しばらく待ってから再度操作を行ってください。同じエラーが再度発生する場合は，資料を採取した後，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-24152
パイプの作成に失敗しました。
要因
OSの環境に問題があります。
対処
OSのヘルプおよびマニュアルを参照しパイプが正しく機能するように環境を設定してください。

RPM-24153
パイプからの読み込みに失敗しました。
要因
OSの環境に問題があります。
対処
OSのヘルプおよびマニュアルを参照しパイプが正しく機能するように環境を設定してください。

RPM-24154
パイプのクローズに失敗しました。
要因
OSの環境に問題があります。
対処
OSのヘルプおよびマニュアルを参照しパイプが正しく機能するように環境を設定してください。

RPM-24155
Replication Manager Application Agentの環境設定に失敗しました。
要因
Replication Manager Application Agentの環境設定に失敗しました。
対処
Replication Manager Application AgentがAdministrator権限で実行されていることを確認してください。同じエラーが再度発生する場合は，Replication Manager Application Agentがインストールされているホストを再起動してください。

RPM-24156
すでにタスク実行中のためタスクを実行できません。
要因
すでにタスク実行中のためタスクを実行できません。
対処
タスクが実行中でない事を確認してから再度操作を行ってください。

RPM-24157
状態が'成功'なので，One time only taskは実行できません。
要因
成功したOne time only タスクは再実行できません。
対処
新規にタスクを作成してください。

RPM-24158
仮想サーバの状態取得中に問題が発生しました。
要因
仮想サーバの状態取得中に問題が発生しました。
対処
仮想サーバが正しく機能していることを確認してから再度操作を行ってください。

RPM-24159
回復プロセス中に失敗しました。
要因
回復プロセス中に失敗しました。
対処
Replication Manager Application Agentをアンインストールしてから再度インストールしてください。これにより問題が解決しない場合は資料を採取した後，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-24160
回復プロセス中に失敗しました。
要因
回復プロセス中に失敗しました。
対処
Replication Manager Application Agentをアンインストールしてから再度インストールしてください。これにより問題が解決しない場合は資料を採取した後，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-24161
回復プロセス中に失敗しました。
要因
回復プロセス中に失敗しました。
対処
Replication Manager Application Agentをアンインストールしてから再度インストールしてください。これにより問題が解決しない場合は資料を採取した後，問い合わせ窓口に連絡してください。

RPM-24162
ディスクの空き容量が不足しています。
要因
ドライブの空き容量が不足しています。
対処
不要なファイルを削除するなどして，Replication Manager Application Agentがインストールされているドライブの空き容量を増やしてください。

RPM-24163
内部エラー(OSエラー)
要因
OSの環境に問題があります。
対処
OSのイベントログを参照して問題を解決してください。

RPM-24164
Replication Manager Application Agentに使用されているファイルが空です。
要因
Replication Manager Application Agentに使用されているファイルが空です。
対処
タスクを作成してから再度操作を行ってください。

15. Device Managerが出力するアラート

Device Managerは，Device Managerサーバ上のイベントログおよびsyslogファイルにアラートを出力します。この章では，Device Managerが出力するアラートについて説明します。

この章の構成

15.1 KAID00001～KAID01999

15.2 KAID10001～KAID11028

15.1 KAID00001～KAID01999

ストレージシステムが出力するトラップ情報を次に示します。

アラートID KAID00001～KAID00893
SANRISE9900Vが出力するトラップ情報です。詳細は，「表15-1 KAID00001～KAID00893：ストレージシステムが出力するトラップ情報（SANRISE9900V）」を参照してください。

アラートID KAID00901～KAID00978
Hitachi USPが出力するトラップ情報です。詳細は，「表15-2 KAID00901～KAID00978：ストレージシステムが出力するトラップ情報（Hitachi USP）」を参照してください。

アラートID KAID01001～KAID01178
Universal Storage Platform V/VMが出力するトラップ情報です。詳細は，「表15-3 KAID01001～KAID01178：ストレージシステムが出力するトラップ情報（Universal Storage Platform V/VM）」を参照してください。

アラートID KAID01300～KAID01632
Virtual Storage Platform が出力するトラップ情報です。詳細は，「表15-4 KAID01300～KAID01632：ストレージシステムが出力するトラップ情報（Virtual Storage Platform）」を参照してください。

アラートID KAID01800～KAID01999
HUS VM が出力するトラップ情報です。詳細は，「表15-5 KAID01800～KAID01999：ストレージシステムが出力するトラップ情報（HUS VM）」を参照してください。

表15-1 KAID00001～KAID00893：ストレージシステムが出力するトラップ情報（SANRISE9900V）

アラートID
障害の概要
［DESCRIPTION］フィールド表示情報
（表示情報の全体または一部）

KAID00001
LCP障害
LCMハードウェア障害

KAID00002
LCP障害
ADP永久障害

KAID00003
FCP障害
AL_PA値衝突

KAID00004
CHAプロセッサー障害
CHK1Aしきい値オーバー

KAID00005
CHAプロセッサー障害
CHK1Bしきい値オーバー

KAID00006
CHAプロセッサー障害
CHK3しきい値オーバー

KAID00007
CHAプロセッサー障害
プロセッサ閉塞

KAID00008
CHAプロセッサー障害
FMしきい値オーバー

KAID00009
CHAプロセッサー障害
FM障害

KAID00010
CHAプロセッサー障害
IFM SUM値不正

KAID00011
CHAプロセッサー障害
LDEV閉塞(プロセッサ閉塞のため)

KAID00012
CHAプロセッサー障害
P/S OFF不可

KAID00013
CHAプロセッサー障害
P/S OFF不可(デバイスリザーブ)

KAID00014
CHAプロセッサー障害
未実装パッケージ検出

KAID00015
CHAプロセッサー障害
V-R または製番不一致

KAID00016
CHAプロセッサー障害
RAID5 BOOSTER IS INCONSISTENT

KAID00017
CHAプロセッサー障害
リプレース失敗

KAID00018
CHAプロセッサー障害
マイクロコードバージョンアップ

KAID00019
CHAプロセッサー障害
マイクロコードバージョンアップ変更不可

KAID00020
CHAプロセッサー障害
パッケージタイプ変更

KAID00021
CHAプロセッサー障害
パッケージタイプ変更不可

KAID00022
CHAプロセッサー障害
パッケージタイプ変更不可

KAID00023
CHAプロセッサー障害
パッケージタイプ変更

KAID00024
CHAプロセッサー障害
SM DISABLE3線不一致

KAID00025
CHAプロセッサー障害
SMA スレーブエラー

KAID00026
CHAプロセッサー障害
MPA スレーブエラー

KAID00027
CHAプロセッサー障害
不当DC電圧CTL

KAID00028
CHAプロセッサー障害
不当CE MODE

KAID00029
CHAプロセッサー障害
CHTパッケージ交換不可 (4GL<->4GS)

KAID00030
DKAプロセッサー障害
CHK1Aしきい値オーバー

KAID00031
DKAプロセッサー障害
CHK1Bしきい値オーバー

KAID00032
DKAプロセッサー障害
CHK3しきい値オーバー

KAID00033
DKAプロセッサー障害
プロセッサ閉塞

KAID00034
DKAプロセッサー障害
FMしきい値オーバー

KAID00035
DKAプロセッサー障害
FM障害

KAID00036
DKAプロセッサー障害
FM SUM値不正

KAID00037
DKAプロセッサー障害
LDEV閉塞(プロセッサ閉塞のため)

KAID00038
DKAプロセッサー障害
P/S OFF不可

KAID00039
DKAプロセッサー障害
P/S OFF不可(デバイスリザーブ)

KAID00040
DKAプロセッサー障害
未実装パッケージ検出

KAID00041
DKAプロセッサー障害
V-R または製番不一致

KAID00042
DKAプロセッサー障害
RAID5 BOOSTER IS INCONSISTENT

KAID00043
DKAプロセッサー障害
リプレース失敗

KAID00044
DKAプロセッサー障害
マイクロコードバージョンアップ

KAID00045
DKAプロセッサー障害
マイクロコードバージョンアップ変更不可

KAID00046
DKAプロセッサー障害
PACKAGE TYPE CHANGED

KAID00047
DKAプロセッサー障害
SM DISABLE3線不一致

KAID00048
DKAプロセッサー障害
SMAスレーブエラー

KAID00049
DKAプロセッサー障害
MPAスレーブエラー

KAID00050
DKAプロセッサー障害
不当DC電圧CTL

KAID00051
DKAプロセッサー障害
不当CE MODE

KAID00052
DKAプロセッサー障害
FSW LED BUSテスト

KAID00053
DKAプロセッサー障害
Tachyon障害

KAID00054
SHSN障害
論理パス閉塞(CHA側)

KAID00055
SHSN障害
論理パス閉塞(DKA側)

KAID00056
CHSN障害
論理パス閉塞(CHA-DMA0側 CARB0)

KAID00057
CHSN障害
論理パス閉塞(CHA-DMA0側 CARB1)

KAID00058
CHSN障害
論理パス閉塞(DKA-DRR側 CARB0)

KAID00059
CHSN障害
論理パス閉塞(DKA-DRR側 CARB1)

KAID00060
CHSN障害
論理パス閉塞(DKA-FCA0側 CARB0)

KAID00061
CHSN障害
論理パス閉塞(DKA-FCA0側 CARB1)

KAID00062
CHSN障害
論理パス閉塞(DKA-FCA1側 CARB0)

KAID00063
CHSN障害
論理パス閉塞(DKA-FCA1側 CARB1)

KAID00064
CHA CHK2
RCHA一時障害

KAID00065
CHA CHK2
RCHA閉塞

KAID00066
DKA CHK2
PINスロット

KAID00067
DKA CHK2
DRR一時障害

KAID00068
DKA CHK2
FCA一時障害

KAID00069
DKA CHK2
DRR閉塞

KAID00070
DKA CHK2
FCA閉塞

KAID00071
DKA CHK2
FIBREポート閉塞(PATH INLINE失敗による)

KAID00072
DKA CHK2
LDEV閉塞(FCA閉塞による)

KAID00073
キャッシュ障害
コレクタブルエラー

KAID00074
キャッシュ障害
キャッシュ一時障害

KAID00075
キャッシュ障害
モジュールグループ閉塞

KAID00076
キャッシュ障害
パッケージ閉塞

KAID00077
キャッシュ障害
面閉塞

KAID00078
キャッシュデータ障害
PINスロット

KAID00079
キャッシュ障害
両面障害

KAID00080
キャッシュ障害
COEXISTENCE OF CACHE SIMM SIZES

KAID00081
キャッシュ障害
面揮発

KAID00082
キャッシュ障害
パッケージ揮発

KAID00083
キャッシュ障害
モジュールグループ揮発

KAID00084
キャッシュ障害
不当DC電圧CTL

KAID00085
キャッシュ障害
不当CE MODE

KAID00086
キャッシュ障害
コレクタブルエラー(2bitエラー)

KAID00087
キャッシュ障害
On-Demand領域内故障モジュールグループ検出

KAID00088
共有メモリー障害
コレクタブルエラー

KAID00089
共有メモリー障害
アンコレクタブルエラー

KAID00090
共有メモリー障害
面閉塞

KAID00091
共有メモリー障害
実装容量不一致

KAID00092
共有メモリー障害
リプレース失敗

KAID00093
共有メモリー障害
両面不正

KAID00094
共有メモリー障害
CONFIGURATION INFORMATION COMPARE ERROR

KAID00095
共有メモリー障害
SHARED MEMORY IS VOLATILED

KAID00096
共有メモリー障害
構成不一致

KAID00097
共有メモリー障害
DKCMAINマイクロ消失

KAID00098
共有メモリー障害
CHK3しきい値オーバー

KAID00099
共有メモリー障害
On-Demand領域内故障モジュール検出

KAID00100
共有メモリー障害
面一時閉塞

KAID00101
共有メモリー障害
瞬停不揮発立ち上げ

KAID00102
共有メモリー障害
構成チェック

KAID00103
共有メモリー障害
二重化情報消失

KAID00104
共有メモリー障害
片面揮発

KAID00105
ドライブ障害(通常R/W)
ドライブポート一時障害(パス0側)

KAID00106
ドライブ障害(通常R/W)
ドライブポート一時障害(パス1側)

KAID00107
ドライブ障害(通常R/W)
ドライブ一時障害

KAID00108
ドライブ障害(通常R/W)
ドライブメディア障害

KAID00109
ドライブ障害(通常R/W)
ドライブポート閉塞(パス0側)

KAID00110
ドライブ障害(通常R/W)
ドライブポート閉塞(パス1側)

KAID00111
ドライブ障害(通常R/W)
ドライブ閉塞(ドライブ系)

KAID00112
ドライブ障害(通常R/W)
ドライブ閉塞(ダイナミックスペアリング正常終了による)

KAID00113
ドライブ障害(通常R/W)
ドライブ閉塞(メディア系)

KAID00114
ドライブ障害(通常R/W)
LDEV閉塞(パス0側)(ドライブポート閉塞による)

KAID00115
ドライブ障害(通常R/W)
LDEV閉塞(パス1側)(ドライブポート閉塞による)

KAID00116
ドライブ障害(通常R/W)
LDEV閉塞(ドライブ閉塞による)

KAID00117
ドライブ障害(通常R/W)
コレクションコピー開始

KAID00118
ドライブ障害(通常R/W)
コレクションコピー正常終了

KAID00119
ドライブ障害(通常R/W)
コレクションコピー異常終了

KAID00120
ドライブ障害(通常R/W)
コレクションコピー中断

KAID00121
ドライブ障害(通常R/W)
コレクションコピーワーニング終了

KAID00122
ドライブ障害(通常R/W)
ダイナミックスペアリング開始(ドライブコピー)

KAID00123
ドライブ障害(通常R/W)
ダイナミックスペアリング正常終了(ドライブコピー)

KAID00124
ドライブ障害(通常R/W)
ダイナミックスペアリング異常終了(ドライブコピー)

KAID00125
ドライブ障害(通常R/W)
ダイナミックスペアリング中断(ドライブコピー)

KAID00126
ドライブ障害(通常R/W)
ダイナミックスペアリングワーニング終了(ドライブコピー)

KAID00127
ドライブ障害(通常R/W)
マイクロ交換でシリアル番号不正

KAID00128
ドライブ障害(通常R/W)
PINスロット

KAID00129
ドライブ障害(通常R/W)
LDEVリードオンリー

KAID00130
ペアボリューム障害
リモートコピー開始

KAID00131
ペアボリューム障害
リモートコピー開始

KAID00132
ペアボリューム障害
リモートコピー開始

KAID00133
ペアボリューム障害
リモートコピー完了

KAID00134
ペアボリューム障害
リモートコピー完了

KAID00135
ペアボリューム障害
リモートコピー完了

KAID00136
ペアボリューム障害
ペア削除完了

KAID00137
ペアボリューム障害
ペア削除開始

KAID00138
ペアボリューム障害
ペア削除

KAID00139
ペアボリューム障害
ペア状態変化

KAID00140
ペアボリューム障害
ペア状態変化

KAID00141
ペアボリューム障害
ペア状態変化

KAID00142
ペアボリューム障害
ペア削除完了

KAID00143
ペアボリューム障害
ペア削除完了

KAID00144
ペアボリューム障害
ペア削除完了

KAID00145
ペアボリューム障害
サスペンド完了

KAID00146
ペアボリューム障害
サスペンド完了

KAID00147
ペアボリューム障害
サスペンド完了

KAID00148
ペアボリューム障害
HRCペア状態変化(MCUコマンド)

KAID00149
ペアボリューム障害
HRCペア状態変化(MCUコマンド)

KAID00150
ペアボリューム障害
HRCペア状態変化(MCUコマンド)

KAID00151
ペアボリューム障害
HRCペアサスペンド(ホストコマンド)

KAID00152
ペアボリューム障害
HRCペア状態変化(MCUコマンド)

KAID00153
ペアボリューム障害
HRCペアサスペンド(ホストコマンド)

KAID00154
ペアボリューム障害
HRCペア状態変化(ホストコマンド)

KAID00155
ペアボリューム障害
HRCペア状態変化(ホストコマンド)

KAID00156
ペアボリューム障害
HRCペア状態変化(ホストコマンド)

KAID00157
ペアボリューム障害
HRCペア状態変化(ホストコマンド)

KAID00158
ペアボリューム障害
HRCペア状態変化(ホストコマンド)

KAID00159
ペアボリューム障害
HRCペア状態変化(ホストコマンド)

KAID00160
ペアボリューム障害
ペアサスペンド完了(ホストコマンド)

KAID00161
ペアボリューム障害
ペアサスペンド完了(ホストコマンド)

KAID00162
ペアボリューム障害
ペア削除完了(ホストコマンド)

KAID00163
ペアボリューム障害
ペア削除完了(ホストコマンド)

KAID00164
ペアボリューム障害
移行コピー開始

KAID00165
ペアボリューム障害
移行コピー完了

KAID00166
ペアボリューム障害
ペア削除完了(HODM)

KAID00167
ペアボリューム障害
ERASE開始(HODM)

KAID00168
ペアボリューム障害
ERASE完了(HODM)

KAID00169
ペアボリューム障害
ペアサスペンド(RIOパス閉塞)

KAID00170
ペアボリューム障害
ペアサスペンド(RIOパス閉塞)

KAID00171
ペアボリューム障害
ペアサスペンド(RIOパス閉塞)

KAID00172
ペアボリューム障害
ペアサスペンド(M-VOLエラー)

KAID00173
ペアボリューム障害
ペアサスペンド(M-VOLエラー)

KAID00174
ペアボリューム障害
ペアサスペンド(M-VOLエラー)

KAID00175
ペアボリューム障害
ペアサスペンド(R-VOLエラー)

KAID00176
ペアボリューム障害
ペアサスペンド(R-VOLエラー)

KAID00177
ペアボリューム障害
ペアサスペンド(R-VOLエラー)

KAID00178
ペアボリューム障害
ペアサスペンド(DFW/DRV CACHE OFF)

KAID00179
ペアボリューム障害
ペアサスペンド(DFW/DRV CACHE OFF)

KAID00180
ペアボリューム障害
ペアサスペンド(DFW/DRV CACHE OFF)

KAID00181
ペアボリューム障害
ペアサスペンド(サスペンドレポート)

KAID00182
ペアボリューム障害
ペアサスペンド(サスペンドレポート)

KAID00183
ペアボリューム障害
ペアサスペンド(サスペンドレポート)

KAID00184
ペアボリューム障害
ペアサスペンド(SIMPLEX REPORT)

KAID00185
ペアボリューム障害
ペアサスペンド(SIMPLEX REPORT)

KAID00186
ペアボリューム障害
ペアサスペンド(SIMPLEX REPORT)

KAID00187
ペアボリューム障害
ペアサスペンド(パス閉塞)

KAID00188
ペアボリューム障害
ペアサスペンド(パス閉塞)

KAID00189
ペアボリューム障害
ペアサスペンド(パス閉塞)

KAID00190
ペアボリューム障害
ペアサスペンド(ERROR)

KAID00191
ペアボリューム障害
ペアサスペンド(ERROR)

KAID00192
ペアボリューム障害
ペアサスペンド(ERROR)

KAID00193
ペアボリューム障害
ERASE異常(HODM)

KAID00194
ペアボリューム障害
ペアサスペンド(MCU P/S OFF)

KAID00195
ペアボリューム障害
ペアサスペンド(MCU P/S OFF)

KAID00196
ペアボリューム障害
SIMレポート(SERVICE)

KAID00197
ペアボリューム障害
SIMレポート(SERVICE)

KAID00198
ペアボリューム障害
SIMレポート(SERVICE)

KAID00199
ペアボリューム障害
SIMレポート(MODERATE)

KAID00200
ペアボリューム障害
SIMレポート(MODERATE)

KAID00201
ペアボリューム障害
SIMレポート(MODERATE)

KAID00202
ペアボリューム障害
SIMレポート(ACUTE/SERIOUS)

KAID00203
ペアボリューム障害
SIMレポート(ACUTE/SERIOUS)

KAID00204
ペアボリューム障害
SIMレポート(ACUTE/SERIOUS)

KAID00205
ペアボリューム障害
ペア状態不正

KAID00206
ペアボリューム障害
ペア状態不正

KAID00207
ペアボリューム障害
ペア状態不正

KAID00208
HMRCF/HOMRCF障害
コピー開始

KAID00209
HMRCF/HOMRCF障害
コピー完了

KAID00210
HMRCF/HOMRCF障害
分割開始

KAID00211
HMRCF/HOMRCF障害
分割完了

KAID00212
HMRCF/HOMRCF障害
ペア作成開始

KAID00213
HMRCF/HOMRCF障害
ペア作成完了

KAID00214
HMRCF/HOMRCF障害
バックアップサーバ障害
(BACKUP FAILED)

KAID00215
HMRCF/HOMRCF障害
バックアップサーバ障害
(LACK OF TAPE MEDIA)

KAID00216
HMRCF/HOMRCF障害
バックアップサーバ障害
(LACK OF TAPE DEVICE)

KAID00217
HMRCF/HOMRCF障害
バックアップサーバ障害
(MULTIPLE PROCESS ERROR)

KAID00218
HMRCF/HOMRCF障害
ペア完了

KAID00219
HMRCF/HOMRCF障害
ペアサスペンド

KAID00220
HMRCF/HOMRCF障害
ペアサスペンド

KAID00221
HMRCF/HOMRCF障害
コピーワーニング終了

KAID00222
HMRCF/HOMRCF障害
コピー異常終了(S-VOL閉塞)

KAID00223
HMRCF/HOMRCF障害
コピー異常終了(T-VOL閉塞)

KAID00224
HMRCF/HOMRCF障害
コピー異常終了

KAID00225
HMRCF/HOMRCF障害
RESERVE VOL DECREASE TO 1
(LDEV FAILED)

KAID00226
HMRCF/HOMRCF障害
RESERVE VOL DECREASE TO 0
(LDEV FAILED)

KAID00227
HMRCF/HOMRCF障害
ALL SP-PEND SUSPEND BY SM VOLATILE

KAID00228
HMRCF/HOMRCF障害
IMPOSSIBLE TO CONTINUE HMRCF/HOMRCF COPY

KAID00229
HMRCF/HOMRCF障害
INITIALIZE OF EXTENDED TABLE START

KAID00230
HMRCF/HOMRCF障害
INITIALIZE OF EXTENDED TABLE COMPLETE

KAID00231
HMRCF/HOMRCF障害
INITIALIZE OF EXTENDED TABLE ABEND

KAID00232
HIHSM
ボリューム移動失敗(CU#=0)

KAID00233
HIHSM
ボリューム移動失敗(CU#=1)

KAID00234
HIHSM
ボリューム移動失敗(CU#=2)

KAID00235
HIHSM
ボリューム移動失敗(CU#=3)

KAID00236
HIHSM
ボリューム移動失敗

KAID00237
HXRC障害
SIDE FILE 40% OVER

KAID00238
ドライブ障害(ORM)
ドライブポート一時障害(パス0側)

KAID00239
ドライブ障害(ORM)
ドライブポート一時障害(パス1側)

KAID00240
ドライブ障害(ORM)
ドライブ一時障害

KAID00241
ドライブ障害(ORM)
ドライブメディア障害

KAID00242
電源障害
HDU電源断検出

KAID00243
電源障害
HDU電源回復

KAID00244
電源障害
電源障害モード設定

KAID00245
電源障害
電源障害モード解除

KAID00246
電源障害
電源障害モード設定時緊急デステージ成功

KAID00247
電源障害
電源障害モード設定時緊急デステージ失敗

KAID00248
電源障害
AC障害検出

KAID00249
電源障害
AC回復障害

KAID00250
電源障害
UPSバッテリ障害

KAID00251
電源障害
UPS電源緊急デステージ開始

KAID00252
電源障害
UPS電源緊急デステージ終了

KAID00253
SVP I/F 障害(CHA側)
SVPへのイーサネット障害

KAID00254
SVP I/F 障害(CHA側)
SVPへのSIM転送失敗

KAID00255
SVP I/F 障害(DKA側)
SVPへのイーサネット障害

KAID00256
SVP I/F 障害(DKA側)
SVPへのSIM転送失敗

KAID00257
CSW障害
INJUSTICE DC VOLTAGE CONTROL

KAID00258
CSW障害
INJUSTICE CE MODE

KAID00259
環境障害
筐体前面温度異常(60℃)

KAID00260
環境障害
筐体後面温度異常(60℃)

KAID00261
環境障害
筐体前面温度異常(45℃)

KAID00262
環境障害
筐体後面温度異常(45℃)

KAID00263
環境障害
5V電圧アラーム

KAID00264
環境障害
3V電圧アラーム

KAID00266
環境障害
3V電圧ワーニング(Shared Memory)

KAID00267
環境障害
3V電圧ワーニング(Cache Memory)

KAID00268
環境障害
5/3V PS ワーニング

KAID00269
環境障害
5/3V PSワーニング

KAID00270
環境障害
3V PSワーニング

KAID00271
環境障害
3V PSワーニング

KAID00272
環境障害
3V PSワーニング

KAID00273
環境障害
3V PSワーニング

KAID00274
環境障害
SUB PSワーニング

KAID00276
環境障害
HDD MPS1ワーニング

KAID00277
環境障害
バッテリワーニング

KAID00278
環境障害
バッテリワーニング

KAID00279
環境障害
バッテリワーニング

KAID00280
環境障害
バッテリワーニング

KAID00281
環境障害
バッテリワーニング

KAID00283
環境障害
バッテリワーニング (DIAG)

KAID00284
環境障害
バッテリワーニング (DIAG)

KAID00285
環境障害
バッテリワーニング (DIAG)

KAID00286
環境障害
バッテリワーニング (DIAG)

KAID00287
環境障害
ACワーニング

KAID00289
環境障害
ファン異常 FLGFAN12B

KAID00290
環境障害
ファン異常 FLGFAN21B

KAID00291
環境障害
ファン異常 FLGFAN12A

KAID00292
環境障害
ファン異常 FLGFAN21A

KAID00293
環境障害
ファン異常 FLGFAN11B

KAID00294
環境障害
ファン異常 FLGFAN22B

KAID00295
環境障害
ファン異常 FLGFAN11A

KAID00296
環境障害
ファン異常 FLGFAN22A

KAID00297
環境障害
ファン異常 RLGFAN11B

KAID00298
環境障害
ファン異常 RLGFAN22B

KAID00299
環境障害
ファン異常 RLGFAN11A

KAID00300
環境障害
ファン異常 RLGFAN22A

KAID00301
環境障害
ファン異常 RLGFAN12B

KAID00302
環境障害
ファン異常 RLGFAN21B

KAID00303
環境障害
ファン異常 RLGFAN12A

KAID00304
環境障害
ファン異常 RLGFAN21A

KAID00305
環境障害
ファン異常 RPSFAN11B

KAID00306
環境障害
ファン異常 RPSFAN22B

KAID00307
環境障害
ファン異常 RPSFAN11A

KAID00308
環境障害
ファン異常 RPSFAN22A

KAID00309
環境障害
ファン異常 RPSFAN12B

KAID00310
環境障害
ファン異常 RPSFAN21B

KAID00311
環境障害
ファン異常 RPSFAN12A

KAID00312
環境障害
ファン異常 RPSFAN21A

KAID00313
環境障害
JP設定異常 (DKCアラーム抑止JP)

KAID00314
環境障害
JP設定異常 (HDU0-3アラーム抑止JP)

KAID00315
環境障害
JP設定異常 (HDU4-7アラーム抑止JP)

KAID00316
環境障害
JP設定異常 (SVP PS OFF/ON 抑止JP)

KAID00317
環境モニター障害
環境モニタアクセス障害

KAID00318
環境モニター障害
環境モニタアクセス障害 DKCMN1

KAID00319
環境モニター障害
環境モニタアクセス障害 DKCMN2

KAID00320
環境モニター障害
環境モニタビジー

KAID00321
環境モニター障害
DIAGNOSTICモード設定失敗

KAID00322
環境モニター障害
DKCMNタイプ不正

KAID00323
環境モニター障害
アラーム不一致障害

KAID00324
環境モニター障害
アラーム不一致障害 DKCMN1

KAID00325
環境モニター障害
アラーム不一致障害 DKCMN2

KAID00326
環境モニター障害
P/S不一致障害

KAID00327
環境モニター障害
P/S不一致障害 DKCMN1

KAID00328
環境モニター障害
P/S不一致障害 DKCMN2

KAID00329
SVP障害
論理矛盾

KAID00330
SVP障害
ヒープ障害

KAID00331
SVP障害
ファイル障害

KAID00332
SVP障害
LAN障害

KAID00333
SVP障害
S-SVP障害

KAID00334
SVP障害
WINDOWS障害

KAID00335
SVP障害
CUDG3検出障害

KAID00336
SVP障害
LCDG3検出障害

KAID00337
SVP障害
BOOT検出障害(CHA)

KAID00338
SVP障害
BOOT検出障害(DKA)

KAID00339
SVP障害
ルータ障害

KAID00340
SVP障害
FD挿入

KAID00341
定期点検障害
バッテリ寿命

KAID00342
リモートマイクロ
交換終了通知
正常終了

KAID00343
リモートマイクロ
交換終了通知
異常終了(SVP)

KAID00344
リモートマイクロ
交換終了通知
異常終了(MP)

KAID00345
リモートマイクロ
交換終了通知
バージョンエラー

KAID00346
リモートマイクロ
交換終了通知
サムチェックエラー

KAID00347
リモートマイクロ
交換終了通知
LCPパッチエラー

KAID00348
リモートマイクロ
交換終了通知
警告(構成不一致)

KAID00349
リモートマイクロ
交換終了通知
警告(S-SVPビジー)

KAID00350
リモートマイクロ
交換終了通知
警告(LCPビジーY)

KAID00351
DKC内部障害
SSB(24 BYTE FORM)レポート

KAID00352
DKC内部障害
SSB(32 BYTE FORM)レポート

KAID00353
ホスト
インターフェース障害
BUSOUT PARITY ERROR

KAID00354
ホスト
インターフェース障害
DATA OVERRUN

KAID00355
ホスト
インターフェース障害
OFFLINE SEQUENCE

KAID00356
ホスト
インターフェース障害
INCIDENT

KAID00357
SVP障害
フラッシュメモリ障害

KAID00358
ライセンスキー
有効期限切れ

KAID00359
SIM抑止
DUMMY

KAID00360
Dump取得
WCHK1 Dump(CHA)

KAID00361
Dump取得
ABEND Dump(CHA)

KAID00362
Dump取得
WCHK1 Dump(DKA)

KAID00363
Dump取得
ABEND Dump(DKA)

KAID00364
バックアップサーバ
バックアップサーバ異常がSVPによって検知された

KAID00365
バックアップサーバ
ATL異常

KAID00366
バックアップサーバ
MT異常

KAID00367
バックアップサーバ
OS異常

KAID00368
バックアップサーバ
ネットワークエラー

KAID00369
バックアップサーバ
アプリケーションエラー

KAID00370
ドライブ障害
プレステージング開始

KAID00371
ドライブ障害
プレステージング正常終了

KAID00372
ドライブ障害
プレステージング異常終了

KAID00701
LCP障害
ADP一時障害

KAID00702
LCP障害
ADP閉塞

KAID00703
LCP障害
RIOパス閉塞

KAID00704
LCP障害
RIOパス自動回復

KAID00710
HTP障害
HTPハードエラー

KAID00711
HTP障害
HTPパス閉塞

KAID00712
HTP障害
HTP閉塞

KAID00730
HMRCF/HOMRCF障害
SM揮発によってShadowImage異常終了

KAID00731
HMRCF/HOMRCF障害
ShadowImage異常終了

KAID00751
環境障害
SVP PS異常 Cluster-1

KAID00752
環境障害
SVP PS異常 Cluster-2

KAID00801
SVP障害検出
AC障害

KAID00802
SVP障害検出
AC回復障害

KAID00803
SVP障害検出
UPSバッテリ障害

KAID00804
SVP障害検出
電源緊急デステージ開始

KAID00805
SVP障害検出
電源緊急デステージ完了

KAID00820
CHA NAS OS プロセッサ障害
NAS OS用プロセッサ障害

KAID00821
CHA NAS OS プロセッサ障害
NAS OS用プロセッサ環境異常

KAID00822
CHA NAS OS プロセッサ障害
NAS OS障害

KAID00823
CHA NAS OS プロセッサ障害
NAS OS用バス障害

KAID00824
CHA NAS OS プロセッサ障害
Networkポート障害

KAID00850
ペアボリューム障害
P-VOLサスペンド（continue）

KAID00851
ペアボリューム障害
P-VOLサスペンド（complete）

KAID00852
ペアボリューム障害
サスペンド（complete）状態P-VOLが更新IO受領

KAID00880
共有メモリ障害
HPAVマイクロ消失

KAID00890
環境障害
12V電圧アラーム

KAID00891
環境障害
HDD MPS0ワーニング

KAID00892
環境障害
バッテリワーニング (DIAG)

KAID00893
環境障害
ファン異常

表15-2 KAID00901～KAID00978：ストレージシステムが出力するトラップ情報（Hitachi USP）

アラートID | 障害内容 | ［DESCRIPTION］フィールド表示情報
KAID00901 | LCP障害 | ADP一時障害
KAID00902 | LCP障害 | ADP閉塞
KAID00903 | HTP障害 | HTPハードエラー
KAID00904 | HTP障害 | HTPパス一時障害
KAID00905 | HTP障害 | HTPパス閉塞
KAID00906 | HTP障害 | HTP閉塞
KAID00907 | CHAプロセッサ障害 | CHAパトロールチェックエラー
KAID00908 | CHAプロセッサ障害 | CHAメモリコレクタブルエラー
KAID00909 | CHA NAS OS プロセッサ障害 | NAS OS用プロセッサ障害
KAID00910 | CHA NAS OS プロセッサ障害 | NAS OS用プロセッサ環境異常
KAID00911 | CHA NAS OS プロセッサ障害 | NAS OS障害: failoverまたはリソースエラー発生 (障害発生元情報なし)
KAID00912 | CHA NAS OS プロセッサ障害 | NAS OS障害
KAID00913 | CHA NAS OS プロセッサ障害 | NAS OS用バス障害
KAID00914 | CHA NAS OS プロセッサ障害 | Networkポート障害
KAID00915 | DKAプロセッサ障害 | DKAパトロールチェックエラー
KAID00916 | DKAプロセッサ障害 | DKAメモリコレクタブルエラー
KAID00917 | CHSN障害 | 論理パス閉塞(CHA-DMA1側 CARB0)
KAID00918 | CHSN障害 | 論理パス閉塞(CHA- DMA1側 CARB1)
KAID00919 | CHSN障害 | 論理パス閉塞(CHA-PMA側 CARB0)
KAID00920 | CHSN障害 | 論理パス閉塞(CHA-PMA側 CARB1)
KAID00921 | 共有メモリ障害 | SMAパトロールチェックエラー
KAID00922 | 共有メモリ障害 | 二重化情報消失
KAID00923 | 共有メモリ障害 | 片面揮発
KAID00924 | 共有メモリ障害 | HPAV マイクロ消失
KAID00925 | 共有メモリ障害 | 不当DC電圧CTL
KAID00926 | 共有メモリ障害 | 不当CE MODE
KAID00927 | ドライブ障害(通常R/W) | DKU種別不一致によるドライブ閉塞
KAID00928 | ドライブマイクロ交換 (OEMドライブ) | OEMドライブマイクロ交換 開始
KAID00929 | ドライブマイクロ交換 (OEMドライブ) | OEMドライブマイクロ交換 正常終了
KAID00930 | ドライブマイクロ交換 (OEMドライブ) | OEMドライブマイクロ交換 異常終了
KAID00931 | ドライブマイクロ交換 (OEMドライブ) | OEMドライブマイクロ交換 中断
KAID00932 | CSW障害 | CARBパトロールチェックエラー
KAID00933 | CSW障害 | CARBメモリコレクタブルエラー
KAID00934 | SVP I/F障害 (CHA側) | SVPへのイーサネット障害
KAID00935 | SVP I/F障害 (CHA側) | SVPへのSIM転送失敗
KAID00936 | SVP I/F障害 (DKA側) | SVPへのイーサネット障害
KAID00937 | SVP I/F障害 (DKA側) | SVPへのSIM転送失敗
KAID00938 | サーバ障害 | DBバリデーションエラー
KAID00939 | LCP/FCP障害(リモートコントロールポート) | リモートコピー論理パス閉塞 (障害状態のため)
KAID00940 | LCP/FCP障害(リモートコントロールポート) | リモートコピー論理パス回復
KAID00941 | ペアボリューム障害 | M-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(continue)に変化
KAID00942 | ペアボリューム障害 | M-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(complete)に変化
KAID00943 | ペアボリューム障害 | M-VOLにてサスペンド(complete)のボリュームが更新I/O受領しサスペンド(complete中に更新I/O受領)
KAID00944 | LCP障害 | Link系データ転送エラー1
KAID00945 | LCP障害 | Link系データ転送エラー2
KAID00946 | キャッシュ障害 | モジュールグループ閉塞処理完了
KAID00947 | キャッシュ障害 | パッケージ閉塞処理完了
KAID00948 | 共有メモリ障害 | 一時閉塞後，回復完了
KAID00949 | ドライブ障害(通常R/W) | ドライブ閉塞(ドライブ系)(RAID6 1台閉塞)
KAID00950 | ドライブ障害(通常R/W) | ドライブ閉塞(メディア系)(RAID6 1台閉塞)
KAID00951 | LCP/FCP障害(リモートコントロールポート) | エクステンダからの回線障害検出通知の受領
KAID00952 | ペアボリューム障害 | HRCによるペア形成完了(NOコピーサスペンド)
KAID00953 | ペアボリューム障害 | HRCによるペア形成完了(NOコピーサスペンド)
KAID00954 | HMRCF/HOMRCF障害 | ShadowImage-FlashCopy (R) オプション異常終了
KAID00955 | HMRCF/HOMRCF障害 | ShadowImage-FlashCopy (R) version 2 オプション異常終了
KAID00956 | HMRCF/HOMRCF障害 | SM揮発によるShadowImage-FlashCopy (R) version 2 オプション異常終了
KAID00957 | HMRCF/HOMRCF障害 | SM揮発による強制ペアサスペンド
KAID00958 | Hi-Copy障害 | コピー異常終了
KAID00959 | Copy-on-Write Snapshot障害 | SM揮発による強制ペアサスペンド
KAID00960 | Copy-on-Write Snapshot障害 | Copy-on-Write Snapshotオプション異常終了
KAID00961 | プール障害 | Pool使用率しきい値超過
KAID00962 | プール障害 | Pool閉塞
KAID00963 | 外部サブシステム接続パスレスポンスタイムアウトしきい値オーバー | 外部サブシステム接続パスレスポンスタイムアウトしきい値オーバー
KAID00964 | 環境障害 | ACDCアラーム
KAID00965 | 環境障害 | PSボックスワーニング DKU-XXX
KAID00966 | 環境障害 | HDD-PL 56V電圧低下 56V電圧低下1
KAID00967 | 環境障害 | HDD-PL 56V電圧低下 56V電圧低下2
KAID00968 | 環境障害 | バッテリWarning
KAID00969 | 環境障害 | AC Warning(単相50A) AC-BOX1
KAID00970 | 環境障害 | AC Warning(単相50A) AC-BOX2
KAID00971 | 環境障害 | AC Warning(単相30A) AC-BOX1
KAID00972 | 環境障害 | AC Warning(単相30A) AC-BOX2
KAID00973 | 環境障害 | FAN異常
KAID00974 | 環境障害 | FAN異常 FANヒューズ
KAID00975 | ウィルス検出 | クリーニング実行
KAID00976 | ウィルス検出 | 隔離済み
KAID00977 | ウィルス検出 | 隔離失敗
KAID00978 | 外部サブシステム接続パス閉塞 | 外部サブシステム接続パス閉塞

表15-3 KAID01001～KAID01178：ストレージシステムが出力するトラップ情報（Universal Storage Platform V/VM）

アラートID | 障害内容 | ［DESCRIPTION］フィールド表示情報
KAID01001 | LCP/FCP/HTP障害 | ADP永久障害
KAID01002 | LCP/FCP/HTP障害 | ADP閉塞
KAID01003 | LCP/FCP/HTP障害 | Link系データ転送エラー1
KAID01004 | LCP/FCP/HTP障害 | Link系データ転送エラー2
KAID01005 | LCP/FCP/HTP障害 | LCP/FCP/HTPハードエラー
KAID01006 | LCP/FCP/HTP障害 | LCP/FCP/HTPパス閉塞
KAID01007 | LCP/FCP/HTP障害 | LCP/FCP/HTP閉塞
KAID01008 | CHAプロセッサ障害 | プロセッサ閉塞
KAID01009 | CHAプロセッサ障害 | FM障害
KAID01010 | DKAプロセッサ障害 | プロセッサ閉塞
KAID01011 | DKAプロセッサ障害 | FM障害
KAID01012 | CHA CHK2 | RCHA閉塞
KAID01013 | DKA CHK2 | DRR閉塞
KAID01014 | DKA CHK2 | FCA閉塞
KAID01015 | キャッシュ障害 | モジュールグループ閉塞処理完了
KAID01016 | キャッシュ障害 | パッケージ閉塞処理完了
KAID01017 | キャッシュ障害 | キャッシュ一時障害
KAID01018 | キャッシュ障害 | モジュールグループ閉塞
KAID01019 | キャッシュ障害 | パッケージ閉塞
KAID01020 | キャッシュ障害 | 面閉塞
KAID01021 | 共有メモリ障害 | HPAVマイクロ消失
KAID01022 | 共有メモリ障害 | 一時閉塞後，回復完了
KAID01023 | ドライブ障害(通常R/W) | ドライブ閉塞(ドライブ系)(冗長度あり)
KAID01024 | ドライブ障害(通常R/W) | ドライブ閉塞(ドライブ系)(冗長度なし)
KAID01025 | ドライブ障害(通常R/W) | ドライブ閉塞(メディア系)(冗長度あり)
KAID01026 | ドライブ障害(通常R/W) | ドライブ閉塞(メディア系)(冗長度なし)
KAID01027 | ドライブ障害(通常R/W) | コレクションコピーワーニング終了(LDEV閉塞または障害)
KAID01028 | ドライブ障害(通常R/W) | ダイナミックスペアリングワーニング終了(LDEV閉塞または障害)(ドライブコピー)
KAID01029 | SVP I/F障害 (CHA側) | SVPへのイーサネット障害
KAID01030 | SVP I/F障害 (CHA側) | SVPへのSIM転送失敗
KAID01031 | SVP I/F障害 (DKA側) | SVPへのイーサネット障害
KAID01032 | SVP I/F障害 (DKA側) | SVPへのSIM転送失敗
KAID01033 | 電源障害 | HDU電源断検出
KAID01034 | LCP/FCP障害(リモートコントロールポート) | リモートコピー論理パス閉塞(障害状態のため)
KAID01035 | LCP/FCP障害(リモートコントロールポート) | リモートコピー論理パス回復
KAID01036 | LCP/FCP障害(リモートコントロールポート) | エクステンダからの回線障害検出通知の受領
KAID01037 | ペアボリューム障害 | ペアボリューム障害HRC/HORCによる使用中のボリュームのイニシャルコピーまたは差分コピーの開始
KAID01038 | ペアボリューム障害 | HRC/HORCによる使用中のボリュームのイニシャルコピーの完了
KAID01039 | ペアボリューム障害 | 使用中のボリュームのHRC/HORCが削除された(SVP/リモートコンソールまたはホスト指示による)
KAID01040 | ペアボリューム障害 | HRCによるペア形成完了(NOコピーサスペンド)
KAID01041 | ペアボリューム障害 | R-VOL状態変化
KAID01042 | ペアボリューム障害 | HODMによる使用中ボリュームの移行コピーまたは差分コピーの開始
KAID01043 | ペアボリューム障害 | HODMによる使用中ボリュームの移行コピーの完了
KAID01044 | ペアボリューム障害 | HODMによる使用中ボリュームの削除(SVPまたはリモートコンソールによる)
KAID01045 | ペアボリューム障害 | HRC/HODM/HORCにて使用中ボリュームがサスペンド(リモートコピー接続の回復不能障害)
KAID01046 | ペアボリューム障害 | HRC/HODM/HORCにて使用中ボリュームがサスペンド(M-VOLまたはリモートコピー接続での回復不能障害)
KAID01047 | ペアボリューム障害 | HRC/HODM/HORCにて使用中ボリュームがサスペンド(R-VOLでの回復不能障害)
KAID01048 | ペアボリューム障害 | HRCにて使用中ボリュームがサスペンド(R-VOLへのDFWが禁止された)
KAID01049 | ペアボリューム障害 | HRC/HORCにて使用中ボリュームがサスペンド(RCUによる内部エラー状態の検出)
KAID01050 | ペアボリューム障害 | HRC/HORCにて使用中ボリュームがサスペンド(R-VOLへのペア削除操作が発生)
KAID01051 | ペアボリューム障害 | 使用中のボリュームのErase動作が完了しなかった(エラー状態)
KAID01052 | ペアボリューム障害 | MCUがRCUのModerate レベルのSIMを検出
KAID01053 | ペアボリューム障害 | MCUがRCUのAcuteまたはSerious レベルのSIMを検出
KAID01054 | ペアボリューム障害 | M-VOLの状態とR-VOLの状態が不一致
KAID01055 | ペアボリューム障害 | HRCにて使用中のボリュームがイニシャルコピーまたは差分コピーを開始
KAID01056 | ペアボリューム障害 | HRCにて使用中のボリュームがイニシャルコピーを完了
KAID01057 | ペアボリューム障害 | HRCにて使用中のボリュームがペア削除要求を受領(SVP/リモートコンソールまたはホスト指示による)
KAID01058 | ペアボリューム障害 | HRCにて使用中のボリュームがサスペンド要求を受領(SVP/リモートコンソールまたはホスト指示による)
KAID01059 | ペアボリューム障害 | HRCにて使用中のボリュームが削除処理を完了
KAID01060 | ペアボリューム障害 | HRCにて使用中のボリュームがサスペンド処理を完了
KAID01061 | ペアボリューム障害 | HRCによるペア形成完了(NOコピーサスペンド)
KAID01062 | ペアボリューム障害 | MCUからR-VOLへの状態変更指示
KAID01063 | ペアボリューム障害 | M-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(リモートコピー接続の回復不能障害)
KAID01064 | ペアボリューム障害 | M-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(M-VOLまたはリモートコピー接続での回復不能障害)
KAID01065 | ペアボリューム障害 | M-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(R-VOLでの回復不能障害)
KAID01066 | ペアボリューム障害 | M-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(R-VOLへのDFWが禁止された)
KAID01067 | ペアボリューム障害 | M-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(R-VOLへのサスペンド操作が発生)
KAID01068 | ペアボリューム障害 | M-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(R-VOLへのペア削除操作が発生)
KAID01069 | ペアボリューム障害 | R-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(リモートコピー接続の回復不能障害)
KAID01070 | ペアボリューム障害 | R-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(R-VOLでの回復不能障害)
KAID01071 | ペアボリューム障害 | MCUがRCUのServiceレベルのSIMを検出
KAID01072 | ペアボリューム障害 | MCUがRCUのModerate レベルのSIMを検出
KAID01073 | ペアボリューム障害 | MCUがRCUのAcuteまたはSerious レベルのSIMを検出
KAID01074 | ペアボリューム障害 | M-VOLの状態とR-VOLの状態が不一致
KAID01075 | ペアボリューム障害 | M-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(continue) に変化
KAID01076 | ペアボリューム障害 | M-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(complete) に変化
KAID01077 | ペアボリューム障害 | M-VOLにてサスペンド(complete) のボリュームが更新I/O受領しサスペンド(complete 中に更新I/O受領)
KAID01078 | HMRCF障害 or HOMRCF障害 | コピー異常終了
KAID01079 | HMRCF障害 or HOMRCF障害 | ShadowImage-FlashCopy (R)オプション異常終了
KAID01080 | HMRCF障害 or HOMRCF障害 | SM揮発によるShadowImage-FlashCopy (R)オプション異常終了
KAID01081 | HMRCF障害 or HOMRCF障害 | ShadowImage-FlashCopy (R) version2 オプション異常終了
KAID01082 | HMRCF障害 or HOMRCF障害 | SM揮発によるShadowImage-FlashCopy (R) version2 オプション異常終了
KAID01083 | HMRCF障害 or HOMRCF障害 | SM揮発による強制ペアサスペンド
KAID01084 | HXRC/HRCA障害 | サイドファイルスリープ待ちしきい値オーバー
KAID01085 | Hi-Copy 障害 | コピー異常終了
KAID01086 | Copy-on-Write Snapshot 障害 | SM揮発による強制ペアサスペンド
KAID01087 | Copy-on-Write Snapshot 障害 | Copy-on-Write Snapshot オプション異常終了
KAID01088 | プール障害 | Pool使用率しきい値超過
KAID01089 | プール障害 | Pool閉塞
KAID01090 | 外部サブシステム接続パス閉塞 | 外部サブシステム接続パス閉塞
KAID01091 | 外部サブシステム接続パスレスポンスタイムアウト閾値オーバ | 外部サブシステム接続パスレスポンスタイムアウトしきい値オーバー
KAID01092 | 外部サブシステム接続デバイス閉塞 | 外部サブシステム接続デバイス閉塞
KAID01093 | ペアボリューム障害 | URにて使用するボリュームが定義された
KAID01094 | ペアボリューム障害 | URにて使用中のボリュームがコピーを開始
KAID01095 | ペアボリューム障害 | URにて使用中のボリュームがコピーを完了
KAID01096 | ペアボリューム障害 | URにて使用中のボリュームがサスペンド要求を受領
KAID01097 | ペアボリューム障害 | URにて使用中のボリュームがサスペンド処理を完了
KAID01098 | ペアボリューム障害 | URにて使用中のボリュームが削除要求を受領
KAID01099 | ペアボリューム障害 | URにて使用中のボリュームが削除処理を完了
KAID01100 | ペアボリューム障害 | URにて使用するボリュームが定義された(即PSUS)
KAID01101 | ペアボリューム障害 | MCU側からSVOLへの状態変更を受領
KAID01102 | ペアボリューム障害 | P-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(パス回復不能)
KAID01103 | ペアボリューム障害 | P-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(MCU側障害検出)
KAID01104 | ペアボリューム障害 | P-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(SVOLサスペンド検出)
KAID01105 | ペアボリューム障害 | P-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(SVOLペア削除検出)
KAID01106 | ペアボリューム障害 | S-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(パス回復不能)
KAID01107 | ペアボリューム障害 | S-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(RCU側障害検出)
KAID01108 | 環境障害 | 筐体前面温度異常アラーム 左側(TH11検出)
KAID01109 | 環境障害 | 筐体前面温度異常アラーム 右側(TH12検出)
KAID01110 | 環境障害 | 筐体背面温度異常アラーム 左側(TH21検出)
KAID01111 | 環境障害 | 筐体背面温度異常アラーム 右側(TH22検出)
KAID01112 | 環境障害 | 筐体前面温度異常ワーニング 左側(TH11検出)
KAID01113 | 環境障害 | 筐体前面温度異常ワーニング 右側(TH12検出)
KAID01114 | 環境障害 | 筐体背面温度異常ワーニング 左側(TH21検出)
KAID01115 | 環境障害 | 筐体背面温度異常ワーニング 右側(TH22検出)
KAID01116 | 環境障害 | Logic電源電圧 クラスタ1
KAID01117 | 環境障害 | Logic電源電圧 クラスタ2
KAID01118 | 環境障害 | Memory電源電圧 クラスタ1
KAID01119 | 環境障害 | Memory電源電圧 クラスタ2
KAID01120 | 環境障害 | ACDCアラーム
KAID01121 | 環境障害 | PSボックスワーニング PS11
KAID01122 | 環境障害 | PSボックスワーニング PS21
KAID01123 | 環境障害 | PSボックスワーニング PS12
KAID01124 | 環境障害 | PSボックスワーニング PS22
KAID01125 | 環境障害 | PSボックスワーニング PS13
KAID01126 | 環境障害 | PSボックスワーニング PS23
KAID01127 | 環境障害 | PSボックスワーニング PS14
KAID01128 | 環境障害 | PSボックスワーニング PS24
KAID01129 | 環境障害 | PSボックスワーニング PS15
KAID01130 | 環境障害 | PSボックスワーニング PS25
KAID01131 | 環境障害 | PSボックスワーニング PS16
KAID01132 | 環境障害 | PSボックスワーニング PS26
KAID01133 | 環境障害 | PSボックスワーニング BAT-REG(MN1)
KAID01134 | 環境障害 | PSボックスワーニング BAT-REG(MN2)
KAID01135 | 環境障害 | PSボックスワーニング PS Warning
KAID01136 | 環境障害 | HDD-PL電圧低下 56V電圧低下
KAID01137 | 環境障害 | HDD-PL電圧低下 37V電圧低下
KAID01138 | 環境障害 | バッテリWarning BATTERY-11
KAID01139 | 環境障害 | バッテリWarning BATTERY-21
KAID01140 | 環境障害 | バッテリWarning BATTERY-12
KAID01141 | 環境障害 | バッテリWarning BATTERY-22
KAID01142 | 環境障害 | バッテリWarning BATTERY-13
KAID01143 | 環境障害 | バッテリWarning BATTERY-23
KAID01144 | 環境障害 | バッテリWarning BATTERY-14
KAID01145 | 環境障害 | バッテリWarning BATTERY-24
KAID01146 | 環境障害 | バッテリWarning BATTERY-15
KAID01147 | 環境障害 | バッテリWarning BATTERY-25
KAID01148 | 環境障害 | バッテリWarning DKUBATTERY
KAID01149 | 環境障害 | AC Warning(3相) AC-BOX1
KAID01150 | 環境障害 | AC Warning(3相) AC-BOX2
KAID01151 | 環境障害 | AC Warning(単相) AC-BOX1
KAID01152 | 環境障害 | AC Warning(単相) AC-BOX2
KAID01153 | 環境障害 | FAN異常 FFAN1
KAID01154 | 環境障害 | FAN異常 RFAN1
KAID01155 | 環境障害 | FAN異常 FFAN2
KAID01156 | 環境障害 | FAN異常 RFAN2
KAID01157 | 環境障害 | FAN異常 FFAN3
KAID01158 | 環境障害 | FAN異常 RFAN3
KAID01159 | 環境障害 | FAN異常 FFAN4
KAID01160 | 環境障害 | FAN異常 RFAN4
KAID01161 | 環境障害 | FAN異常 FAN Warning
KAID01162 | 環境障害 | FAN異常 FANヒューズ断
KAID01163 | 環境障害 | JP設定異常 PS ON JP
KAID01164 | 環境障害 | JP設定異常 SVP PS ON/OFF抑止JP(Basic SVP用)
KAID01165 | 環境障害 | JP設定異常 SVP PS ON/OFF抑止JP(Optional SVP用)
KAID01166 | 環境障害 | SVP 2重化設定不良
KAID01167 | SVP障害 | ASSIST用ルータ障害
KAID01168 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ
KAID01169 | ウィルス検出 | クリーニング実行
KAID01170 | ウィルス検出 | 隔離済み
KAID01171 | ウィルス検出 | 隔離失敗
KAID01172 | ペアボリューム障害 | P-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(S-VOL障害サスペンド検出)
KAID01173 | プール障害 | DPプール使用率しきい値1超過
KAID01174 | プール障害 | DPプール使用率しきい値2超過
KAID01175 | プール障害 | DPプール満杯
KAID01176 | プール障害 | DPプール障害検出
KAID01177 | プール障害 | DP VOL使用率しきい値超過
KAID01178 | プール障害 | DPプール使用率しきい値超過状態継続

表15-4 KAID01300～KAID01632：ストレージシステムが出力するトラップ情報（Virtual Storage Platform）

アラートID | 障害内容 | ［DESCRIPTION］フィールド表示情報
KAID01300 | ポート障害 | チャネルポート閉塞
KAID01301 | ポート障害 | RIOパス閉塞
KAID01302 | ポート障害 | RIOパス自動回復
KAID01303 | ポート障害 | RCU論理パス閉塞
KAID01304 | ポート障害 | Link系データ転送エラー1
KAID01305 | ポート障害 | Link系データ転送エラー2
KAID01306 | ポート障害 | HTPハードエラー
KAID01307 | ポート障害 | HTPパス閉塞
KAID01308 | ポート障害 | HTP閉塞
KAID01309 | ポート障害 | 外部サブシステム接続パス閉塞
KAID01310 | ポート障害 | 外部サブシステム接続パスレスポンスタイムアウト閾値オーバ
KAID01311 | プロセッサ系障害 | プロセッサ閉塞
KAID01312 | プロセッサ系障害 | FM障害
KAID01313 | CHA/DKA障害 | SAS CTL閉塞
KAID01314 | CHA/DKA障害 | SAS PORT閉塞
KAID01315 | CHA/DKA障害 | DRR閉塞
KAID01316 | CHA/DKA障害 | DMA閉塞
KAID01317 | CHA/DKA障害 | 同期DMA閉塞
KAID01318 | CHA/DKA障害 | LR閉塞
KAID01319 | CHA/DKA障害 | 全DMA閉塞
KAID01320 | CHA/DKA障害 | 論理DMA閉塞
KAID01321 | CHA/DKA障害 | 論理同期DMA閉塞
KAID01322 | CHA/DKA障害 | MFDMA閉塞
KAID01323 | CHA/DKA障害 | 全MFDMA閉塞
KAID01324 | キャッシュ障害 | モジュールグループ閉塞処理完了
KAID01325 | キャッシュ障害 | パッケージ閉塞処理完了
KAID01326 | キャッシュ障害 | キャッシュ一時障害
KAID01327 | キャッシュ障害 | モジュールグループ閉塞
KAID01328 | キャッシュ障害 | パッケージ閉塞
KAID01329 | キャッシュ障害 | 面閉塞
KAID01330 | SM障害 | SM面閉塞
KAID01331 | SM障害 | SM瞬停揮発立ち上げ
KAID01332 | SM障害 | 一時閉塞後、回復完了
KAID01333 | SM障害 | 面一時閉塞
KAID01334 | ドライブ障害(通常R/W) | ドライブポート閉塞(パス0側)
KAID01335 | ドライブ障害(通常R/W) | ドライブポート閉塞(パス1側)
KAID01336 | ドライブ障害(通常R/W) | LDEV閉塞(パス0側)(ドライブポート閉塞による)
KAID01337 | ドライブ障害(通常R/W) | LDEV閉塞(パス1側)(ドライブポート閉塞による)
KAID01338 | ドライブ障害(通常R/W) | ドライブ閉塞(ドライブ系)(冗長度あり)
KAID01339 | ドライブ障害(通常R/W) | ドライブ閉塞(ドライブ系)(冗長度なし)
KAID01340 | ドライブ障害(通常R/W) | ドライブ閉塞(ダイナミックスペアリング正常終了による)
KAID01341 | ドライブ障害(通常R/W) | LDEV閉塞(ドライブ閉塞による)
KAID01342 | ドライブ障害(通常R/W) | ドライブ閉塞(メディア系)(冗長度あり)
KAID01343 | ドライブ障害(通常R/W) | ドライブ閉塞(メディア系)(冗長度なし)
KAID01344 | ドライブ障害(通常R/W) | コレクションコピー開始
KAID01345 | ドライブ障害(通常R/W) | コレクションコピー正常終了
KAID01346 | ドライブ障害(通常R/W) | コレクションコピー ワーニング終了(LDEV閉塞または障害)
KAID01347 | ドライブ障害(通常R/W) | ダイナミックスペアリング開始(ドライブコピー)
KAID01348 | ドライブ障害(通常R/W) | ダイナミックスペアリング正常終了(ドライブコピー)
KAID01349 | ドライブ障害(通常R/W) | ダイナミックスペアリング異常終了(ドライブコピー)
KAID01350 | ドライブ障害(通常R/W) | ダイナミックスペアリングワーニング終了(LDEV閉塞または障害)(ドライブコピー)
KAID01351 | 外部デバイス障害 | 外部サブシステム接続デバイス閉塞
KAID01352 | SVP I/F障害 | SVPへのイーサネット障害
KAID01353 | SVP I/F障害 | SVPへのSIM転送失敗
KAID01354 | システムディスク | 監査ログ消失
KAID01355 | システムディスク | 監査ログアクセス不可
KAID01356 | 電源障害 | HDU電源断検出
KAID01357 | ペアボリューム障害 | HRC/HORCによる使用中のボリュームのイニシャルコピーまたは差分コピーの開始
KAID01358 | ペアボリューム障害 | HRC/HORCによる使用中のボリュームのイニシャルコピーの完了
KAID01359 | ペアボリューム障害 | 使用中のボリュームのHRC/HORCが削除された(SVP/リモートコンソールまたはホスト指示による)
KAID01360 | ペアボリューム障害 | HRCによるペア形成完了(NOコピーサスペンド)
KAID01361 | ペアボリューム障害 | R-VOL状態変化
KAID01362 | ペアボリューム障害 | 差分コピーの開始
KAID01363 | ペアボリューム障害 | HRC/HORCにて使用中ボリュームがサスペンド(リモートコピー接続の回復不能障害)
KAID01364 | ペアボリューム障害 | HRC/HORCにて使用中ボリュームがサスペンド(M-VOLまたはリモートコピー接続での回復不能障害)
KAID01365 | ペアボリューム障害 | HRC/HORCにて使用中ボリュームがサスペンド(R-VOLでの回復不能障害)
KAID01366 | ペアボリューム障害 | HRCにて使用中ボリュームがサスペンド(R-VOLへのDFWが禁止された)
KAID01367 | ペアボリューム障害 | HRC/HORCにて使用中ボリュームがサスペンド(RCUによる内部エラー状態の検出)
KAID01368 | ペアボリューム障害 | HRC/HORCにて使用中ボリュームがサスペンド(R-VOLへのペア削除操作が発生)
KAID01369 | ペアボリューム障害 | 使用中のボリュームのErase動作が完了しなかった(エラー状態)
KAID01370 | ペアボリューム障害 | MCUがRCUのModerate レベルのSIMを検出
KAID01371 | ペアボリューム障害 | MCUがRCUのAcuteまたはSerious レベルのSIMを検出
KAID01372 | ペアボリューム障害 | M-VOLの状態とR-VOLの状態が不一致
KAID01373 | ペアボリューム障害 | HRCにて使用中のボリュームがイニシャルコピーまたは差分コピーを開始
KAID01374 | ペアボリューム障害 | HRCにて使用中のボリュームがイニシャルコピーを完了
KAID01375 | ペアボリューム障害 | HRCにて使用中のボリュームがペア削除要求を受領(SVP/リモートコンソールまたはホスト指示による)
KAID01376 | ペアボリューム障害 | HRCにて使用中のボリュームがサスペンド要求を受領(SVP/リモートコンソールまたはホスト指示による)
KAID01377 | ペアボリューム障害 | HRCにて使用中のボリュームが削除処理を完了
KAID01378 | ペアボリューム障害 | HRCにて使用中のボリュームがサスペンド処理を完了
KAID01379 | ペアボリューム障害 | HRCによるペア形成完了(NOコピーサスペンド)
KAID01380 | ペアボリューム障害 | MCUからR-VOLへの状態変更指示
KAID01381 | ペアボリューム障害 | M-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(リモートコピー接続の回復不能障害)
KAID01382 | ペアボリューム障害 | M-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(M-VOLまたはリモートコピー接続での回復不能障害)
KAID01383 | ペアボリューム障害 | M-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(R-VOLでの回復不能障害)
KAID01384 | ペアボリューム障害 | M-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(R-VOLへのDFWが禁止された)
KAID01385 | ペアボリューム障害 | M-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(R-VOLへのサスペンド操作が発生)
KAID01386 | ペアボリューム障害 | M-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(R-VOLへのペア削除操作が発生)
KAID01387 | ペアボリューム障害 | R-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(リモートコピー接続の回復不能障害)
KAID01388 | ペアボリューム障害 | R-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(R-VOLでの回復不能障害)
KAID01389 | ペアボリューム障害 | MCUがRCUのServiceレベルのSIMを検出
KAID01390 | ペアボリューム障害 | MCUがRCUのModerateレベルのSIMを検出
KAID01391 | ペアボリューム障害 | MCUがRCUのAcuteまたはSeriousレベルのSIMを検出
KAID01392 | ペアボリューム障害 | M-VOLの状態とR-VOLの状態が不一致
KAID01393 | ペアボリューム障害 | M-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(continue) に変化
KAID01394 | ペアボリューム障害 | M-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(complete) に変化
KAID01395 | ペアボリューム障害 | M-VOLにてサスペンド(complete) のボリュームが更新I/O受領しサスペンド(complete中に更新I/O受領)
KAID01396 | HMRCF障害/HOMRCF障害/FlashCopy(R) Version2障害 | HMRCF/HOMRCFコピー異常終了
KAID01397 | HMRCF障害/HOMRCF障害/FlashCopy(R) Version2障害 | FlashCopy (R) Version2オプション異常終了
KAID01398 | HMRCF障害/HOMRCF障害/FlashCopy(R) Version2障害 | SM揮発によるFlashCopy(R) Version2オプション異常終了
KAID01399 | HMRCF障害/HOMRCF障害/FlashCopy(R) Version2障害 | SM揮発による強制ペアサスペンド(HMRCF/HOMRCF)
KAID01400 | HXRC/HRCA障害 | サイドファイルスリープ待ちしきい値オーバー
KAID01401 | Copy-on-Write Snapshot 障害 | SM揮発による強制ペアサスペンド
KAID01402 | Copy-on-Write Snapshot 障害 | Copy-on-Write Snapshot オプション異常終了
KAID01403 | Copy-on-Write Snapshot プール障害 | Pool使用率閾値超過
KAID01404 | Copy-on-Write Snapshot プール障害 | Pool閉塞
KAID01405 | DynamicProvisioning プール障害 | DPプール使用率Warningしきい値超過
KAID01406 | DynamicProvisioning プール障害 | DPプール使用率Systemしきい値超過
KAID01407 | DynamicProvisioning プール障害 | DPプール満杯
KAID01408 | DynamicProvisioning プール障害 | DPプール障害検出
KAID01409 | DynamicProvisioning プール障害 | SM空きなし
KAID01410 | DynamicProvisioning プール障害 | DPプール使用率閾値超過状態継続
KAID01411 | DynamicProvisioning プール障害 | DP VOL使用率閾値超過
KAID01412 | ペアボリューム障害 | URにて使用するボリュームが定義された
KAID01413 | ペアボリューム障害 | URにて使用中のボリュームがコピーを開始
KAID01414 | ペアボリューム障害 | URにて使用中のボリュームがコピーを完了
KAID01415 | ペアボリューム障害 | URにて使用中のボリュームがサスペンド要求を受領
KAID01416 | ペアボリューム障害 | URにて使用中のボリュームがサスペンド処理を完了
KAID01417 | ペアボリューム障害 | URにて使用中のボリュームが削除要求を受領
KAID01418 | ペアボリューム障害 | URにて使用中のボリュームが削除処理を完了
KAID01419 | ペアボリューム障害 | URにて使用するボリュームが定義された(即PSUS)
KAID01420 | ペアボリューム障害 | URにて使用するデルタボリュームが定義された
KAID01421 | ペアボリューム障害 | URにて使用していたP-VOLがデルタボリュームとして再定義
KAID01422 | ペアボリューム障害 | MCU側からSVOLへの状態変更を受領
KAID01423 | ペアボリューム障害 | P-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(パス回復不能)
KAID01424 | ペアボリューム障害 | P-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(MCU側障害検出)
KAID01425 | ペアボリューム障害 | P-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(SVOL障害サスペンド検出)
KAID01426 | ペアボリューム障害 | P-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(SVOLサスペンド検出)
KAID01427 | ペアボリューム障害 | P-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(SVOLペア削除検出)
KAID01428 | ペアボリューム障害 | S-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(パス回復不能)
KAID01429 | ペアボリューム障害 | S-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(RCU側障害検出)
KAID01430 | ペアボリューム障害 | P-VOLにて使用中のデルタボリュームがサスペンド
KAID01431 | ペアボリューム障害 | 他系列の障害による伝播サスペンド
KAID01432 | 環境障害 | 外部温度異常アラーム DKCBOX-0クラスタ1
KAID01433 | 環境障害 | 外部温度異常アラーム DKCBOX-0クラスタ2
KAID01434 | 環境障害 | 外部温度異常アラーム DKCBOX-1クラスタ1
KAID01435 | 環境障害 | 外部温度異常アラーム DKCBOX-1クラスタ2
KAID01436 | 環境障害 | 外部温度異常ワーニング(+) DKCBOX-0クラスタ1
KAID01437 | 環境障害 | 外部温度異常ワーニング(+) DKCBOX-0クラスタ2
KAID01438 | 環境障害 | 外部温度異常ワーニング(+) DKCBOX-1クラスタ1
KAID01439 | 環境障害 | 外部温度異常ワーニング(+) DKCBOX-1クラスタ2
KAID01440 | 環境障害 | 外部温度異常ワーニング(-) DKCBOX-0クラスタ1
KAID01441 | 環境障害 | 外部温度異常ワーニング(-) DKCBOX-0クラスタ2
KAID01442 | 環境障害 | 外部温度異常ワーニング(-) DKCBOX-1クラスタ1
KAID01443 | 環境障害 | 外部温度異常ワーニング(-) DKCBOX-1クラスタ2
KAID01444 | 環境障害 | 内部温度異常アラーム DKCBOX-0クラスタ1
KAID01445 | 環境障害 | 内部温度異常アラーム DKCBOX-0クラスタ2
KAID01446 | 環境障害 | 内部温度異常アラーム DKCBOX-1クラスタ1
KAID01447 | 環境障害 | 内部温度異常アラーム DKCBOX-1クラスタ2
KAID01448 | 環境障害 | 内部温度異常ワーニング(+) DKCBOX-0クラスタ1
KAID01449 | 環境障害 | 内部温度異常ワーニング(+) DKCBOX-0クラスタ2
KAID01450 | 環境障害 | 内部温度異常ワーニング(+) DKCBOX-1クラスタ1
KAID01451 | 環境障害 | 内部温度異常ワーニング(+) DKCBOX-1クラスタ2
KAID01452 | 環境障害 | 内部温度異常ワーニング(-) DKCBOX-0クラスタ1
KAID01453 | 環境障害 | 内部温度異常ワーニング(-) DKCBOX-0クラスタ2
KAID01454 | 環境障害 | 内部温度異常ワーニング(-) DKCBOX-1クラスタ1
KAID01455 | 環境障害 | 内部温度異常ワーニング(-) DKCBOX-1クラスタ2
KAID01456 | 環境障害 | Logic電源電圧アラーム DKCBOX-0クラスタ1
KAID01457 | 環境障害 | Logic電源電圧アラーム DKCBOX-0クラスタ2
KAID01458 | 環境障害 | Logic電源電圧アラーム DKCBOX-1クラスタ1
KAID01459 | 環境障害 | Logic電源電圧アラーム DKCBOX-1クラスタ2
KAID01460 | 環境障害 | Sub電源電圧アラーム DKCBOX-0クラスタ1
KAID01461 | 環境障害 | Sub電源電圧アラーム DKCBOX-0クラスタ2
KAID01462 | 環境障害 | Sub電源電圧アラーム DKCBOX-1クラスタ1
KAID01463 | 環境障害 | Sub電源電圧アラーム DKCBOX-1クラスタ2
KAID01464 | 環境障害 | DKCPSワーニング DKCBOX-0 DKCPS-0
KAID01465 | 環境障害 | DKCPSワーニング DKCBOX-1 DKCPS-0
KAID01466 | 環境障害 | DKCPSワーニング DKCBOX-0 DKCPS-1
KAID01467 | 環境障害 | DKCPSワーニング DKCBOX-1 DKCPS-1
KAID01468 | 環境障害 | DKCPSワーニング DKCBOX-0 DKCPS-2
KAID01469 | 環境障害 | DKCPSワーニング DKCBOX-1 DKCPS-2
KAID01470 | 環境障害 | DKCPSワーニング DKCBOX-0 DKCPS-3
KAID01471 | 環境障害 | DKCPSワーニング DKCBOX-1 DKCPS-3
KAID01472 | 環境障害 | DKUPSワーニング DKUPS
KAID01473 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCBOX-0 DKCFAN-10
KAID01474 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCBOX-0 DKCFAN-20
KAID01475 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCBOX-1 DKCFAN-10
KAID01476 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCBOX-1 DKCFAN-20
KAID01477 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCBOX-0 DKCFAN-11
KAID01478 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCBOX-0 DKCFAN-21
KAID01479 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCBOX-1 DKCFAN-11
KAID01480 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCBOX-1 DKCFAN-21
KAID01481 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCBOX-0 DKCFAN-12
KAID01482 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCBOX-0 DKCFAN-22
KAID01483 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCBOX-1 DKCFAN-12
KAID01484 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCBOX-1 DKCFAN-22
KAID01485 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCBOX-0 DKCFAN-13
KAID01486 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCBOX-0 DKCFAN-23
KAID01487 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCBOX-1 DKCFAN-13
KAID01488 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCBOX-1 DKCFAN-23
KAID01489 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCBOX-0 DKCFAN-14
KAID01490 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCBOX-0 DKCFAN-24
KAID01491 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCBOX-1 DKCFAN-14
KAID01492 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCBOX-1 DKCFAN-24
KAID01493 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCBOX-0 DKCFAN-15
KAID01494 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCBOX-0 DKCFAN-25
KAID01495 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCBOX-1 DKCFAN-15
KAID01496 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCBOX-1 DKCFAN-25
KAID01497 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCBOX-0 DKCFAN-16
KAID01498 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCBOX-0 DKCFAN-26
KAID01499 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCBOX-1 DKCFAN-16
KAID01500 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCBOX-1 DKCFAN-26
KAID01501 | 環境障害 | JP設定異常 OFF/ON抑止JP(Basic SVP用)
KAID01502 | 環境障害 | JP設定異常 OFF/ON抑止JP(Optional SVP用)
KAID01503 | 環境障害 | FANワーニング HDDFAN
KAID01504 | 環境障害 | FAN FUZE断 HDDFAN
KAID01505 | 環境障害 | SVP 2重化設定不良
KAID01506 | SVP障害 | S-SVP障害
KAID01507 | SVP障害 | ASSIST用ルータ障害
KAID01508 | 監査ログ | 監査ログFTP転送失敗
KAID01509 | ウィルス検出 | クリーニング実行
KAID01510 | ウィルス検出 | 隔離済み
KAID01511 | ウィルス検出 | 隔離失敗
KAID01515 | ドライブ障害(通常R/W) | コレクションコピー異常終了
KAID01516 | ペアボリューム障害 | R-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(リモートコピー接続の回復不能障害)
KAID01517 | Copy-on-Write Snapshot プール障害 | SM空きなし
KAID01518 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ TrueCopy for Mainframe
KAID01519 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Compatible XRC
KAID01520 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ TrueCopy
KAID01521 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ ShadowImage for Mainframe
KAID01522 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Compatible FlashCopy (R) Version2
KAID01523 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ ShadowImage
KAID01524 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Universal Replicator for Mainframe
KAID01525 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Universal Replicator
KAID01526 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Universal Volume Manager
KAID01527 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Virtual LVI
KAID01528 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Open Volume Management
KAID01529 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Volume Security
KAID01530 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Volume Security Port Option
KAID01531 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Volume Retention Manager
KAID01532 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Data Retention Utility
KAID01533 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ LUN Manager
KAID01534 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Cache Residency Manager for Mainframe
KAID01535 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Cache Residency Manager
KAID01536 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Performance Monitor
KAID01537 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Volume Migration
KAID01538 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Server Priority Manager
KAID01539 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Compatible PAV
KAID01540 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Database Validator
KAID01541 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Storage Navigator
KAID01542 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ SNMP Agent
KAID01543 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ JAVA API
KAID01544 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Configuration File Loader
KAID01545 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Virtual Partition Manager
KAID01546 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Volume Shredder
KAID01547 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Volume Migration V2
KAID01548 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Copy-on-Write Snapshot
KAID01549 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Dynamic Provisioning
KAID01550 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Disaster Recovery Extended
KAID01551 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Compatible Hyper PAV
KAID01552 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Mainframe Fibre Data Migration
KAID01553 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Encryption License Key
KAID01554 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Hitachi Compatible High Performance Connectivity for FICON (R)
KAID01555 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ Hitachi Dynamic Tiering
KAID01556 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー TrueCopy for Mainframe
KAID01557 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Compatible XRC
KAID01558 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー TrueCopy
KAID01559 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー ShadowImage for Mainframe
KAID01560 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Compatible FlashCopy (R) Version2
KAID01561 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー ShadowImage
KAID01562 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Universal Replicator for Mainframe
KAID01563 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Universal Replicator
KAID01564 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Universal Volume Manager
KAID01565 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Virtual LVI
KAID01566 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Open Volume Management
KAID01567 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Volume Security
KAID01568 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Volume Security Port Option
KAID01569 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Volume Retention Manager
KAID01570 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Data Retention Utility
KAID01571 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー LUN Manager
KAID01572 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Cache Residency Manager for Mainframe
KAID01573 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Cache Residency Manager
KAID01574 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Performance Monitor
KAID01575 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Volume Migration
KAID01576 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Server Priority Manager
KAID01577 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Compatible PAV
KAID01578 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Database Validator
KAID01579 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Storage Navigator
KAID01580 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー SNMP Agent
KAID01581 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー JAVA API
KAID01582 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Configuration File Loader
KAID01583 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Virtual Partition Manager
KAID01584 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Volume Shredder
KAID01585 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Volume Migration V2
KAID01586 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Copy-on-Write Snapshot
KAID01587 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Dynamic Provisioning
KAID01588 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Disaster Recovery Extended
KAID01589 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Compatible Hyper PAV
KAID01590 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Mainframe Fibre Data Migration
KAID01591 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Encryption License Key
KAID01592 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Hitachi Compatible High Performance Connectivity for FICON (R)
KAID01593 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバー Hitachi Dynamic Tiering
KAID01594 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 TrueCopy for Mainframe
KAID01595 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Compatible XRC
KAID01596 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 TrueCopy
KAID01597 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 ShadowImage for Mainframe
KAID01598 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Compatible FlashCopy (R) Version2
KAID01599 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 ShadowImage
KAID01600 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Universal Replicator for Mainframe
KAID01601 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Universal Replicator
KAID01602 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Universal Volume Manager
KAID01603 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Virtual LVI
KAID01604 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Open Volume Management
KAID01605 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Volume Security
KAID01606 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Volume Security Port Option
KAID01607 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Volume Retention Manager
KAID01608 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Data Retention Utility
KAID01609 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 LUN Manager
KAID01610 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Cache Residency Manager for Mainframe
KAID01611 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Cache Residency Manager
KAID01612 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Performance Monitor
KAID01613 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Volume Migration
KAID01614 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Server Priority Manager
KAID01615 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Compatible PAV
KAID01616 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Database Validator
KAID01617 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Storage Navigator
KAID01618 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 SNMP Agent
KAID01619 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 JAVA API
KAID01620 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Configuration File Loader
KAID01621 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Virtual Partition Manager
KAID01622 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Volume Shredder
KAID01623 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Volume Migration V2
KAID01624 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Copy-on-Write Snapshot
KAID01625 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Dynamic Provisioning
KAID01626 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Disaster Recovery Extended
KAID01627 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Compatible Hyper PAV
KAID01628 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Mainframe Fibre Data Migration
KAID01629 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Encryption License Key
KAID01630 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Hitachi Compatible High Performance Connectivity for FICON (R)
KAID01631 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 Hitachi Dynamic Tiering
KAID01632 | DynamicProvisioning プール障害 | DPプール使用率Depletionしきい値超過

表15-5 KAID01800～KAID01999：ストレージシステムが出力するトラップ情報（HUS VM）

アラートID | 障害内容 | ［DESCRIPTION］フィールド表示情報
KAID01800 | SVP I/F障害 | SVPへのイーサネット障害
KAID01801 | SVP I/F障害 | SVPへのSIM転送失敗
KAID01802 | システムディスク | 監査ログ消失。
KAID01803 | システムディスク | システムディスクアクセス不可。
KAID01804 | ポート障害 | チャネルポート閉塞
KAID01805 | ポート障害 | CHB閉塞
KAID01806 | ポート障害 | DKB閉塞
KAID01807 | ポート障害 | リモートコピー論理パス閉塞(障害状態のため)
KAID01808 | ポート障害 | リモートコピー論理パス回復
KAID01809 | ポート障害 | AL_PA値衝突
KAID01810 | ポート障害 | Link系データ転送エラー1
KAID01811 | ポート障害 | Link系データ転送エラー2
KAID01812 | ポート障害 | 光信号出力失敗
KAID01813 | ポート障害 | LED状態変更失敗
KAID01814 | ポート障害 | IPアドレス衝突検出
KAID01815 | ポート障害 | 外部ストレージシステム接続パス閉塞
KAID01816 | ポート障害 | 外部ストレージシステム接続パスレスポンスタイムアウト閾値オーバ
KAID01817 | プロセッサ系障害 | プロセッサ閉塞
KAID01818 | プロセッサ系障害 | FM障害
KAID01819 | プロセッサ系障害 | DKC閉塞。
KAID01820 | プロセッサ系障害 | LDEV閉塞（マイクロコード要因）
KAID01821 | ドライブ障害(通常R/W) | ドライブ閉塞(メディア系)(冗長度あり)
KAID01822 | ドライブ障害(通常R/W) | ドライブ閉塞(メディア系)(冗長度なし)
KAID01823 | ドライブ障害(通常R/W) | コレクションコピー開始
KAID01824 | ドライブ障害(通常R/W) | コレクションコピー正常終了
KAID01825 | ドライブ障害(通常R/W) | コレクションコピー異常終了
KAID01826 | ドライブ障害(通常R/W) | コレクションコピーワーニング終了(LDEV閉塞または障害)
KAID01827 | ドライブ障害(通常R/W) | ダイナミックスペアリング開始(ドライブコピー)
KAID01828 | ドライブ障害(通常R/W) | ダイナミックスペアリング正常終了(ドライブコピー)
KAID01829 | ドライブ障害(通常R/W) | ダイナミックスペアリング異常終了(ドライブコピー)
KAID01830 | ドライブ障害(通常R/W) | ダイナミックスペアリングワーニング終了(LDEV閉塞または障害)(ドライブコピー)
KAID01831 | ShadowImage障害 | ShadowImageコピー異常終了
KAID01832 | ShadowImage障害 | SM揮発による強制ペアサスペンド(ShadowImage)。
KAID01833 | Volume Migration障害 | 階層制御VOL移動異常終了
KAID01834 | DCRステータス | プレステージング異常終了
KAID01835 | DynamicProvisioningプール障害 | DPプール警告閾値超過
KAID01836 | DynamicProvisioningプール障害 | DPプール満杯
KAID01837 | DynamicProvisioningプール障害 | SM揮発時の複数Pool閉塞。
KAID01838 | DynamicProvisioningプール障害 | DPプール障害検出
KAID01839 | DynamicProvisioningプール障害 | SM空きなし。
KAID01840 | DynamicProvisioningプール障害 | DPプール使用率閾値超過状態継続。
KAID01841 | DynamicProvisioningプール障害 | DPプール枯渇閾値超過
KAID01842 | DynamicProvisioningプール障害 | DPプールVOL閉塞
KAID01843 | SVP障害 | ASSIST用ルータ障害。
KAID01844 | SVP障害 | 監査ログFTP転送失敗。
KAID01845 | Dump Tool | Dump Tool異常終了。
KAID01846 | ウィルス検出 | クリーニング実行。
KAID01847 | ウィルス検出 | 隔離済み。
KAID01848 | ウィルス検出 | 隔離失敗。
KAID01849 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ P.P.名称 TrueCopy。
KAID01850 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ P.P.名称 ShadowImage。
KAID01851 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ P.P.名称 Universal Replicator。
KAID01852 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ P.P.名称 Universal Volume Manager。
KAID01853 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ P.P.名称 Open Volume Management。
KAID01854 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ P.P.名称 Data Retention Utility。
KAID01855 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ P.P.名称 LUN Manager。
KAID01856 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ P.P.名称 Cache Residency Manager。
KAID01857 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ P.P.名称 Performance Monitor。
KAID01858 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ P.P.名称 Volume Migration。
KAID01859 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ P.P.名称 Server Priority Manager。
KAID01860 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ P.P.名称 Storage Navigator。
KAID01861 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ P.P.名称 SNMP Agent。
KAID01862 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ P.P.名称 JAVA API。
KAID01863 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ P.P.名称 Configuration File Loader。
KAID01864 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ P.P.名称 Virtual Partition Manager。
KAID01865 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ P.P.名称 Volume Shredder。
KAID01866 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ P.P.名称 Volume Migration V2。
KAID01867 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ P.P.名称 Dynamic Provisioning。
KAID01868 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ P.P.名称 Disaster Recovery Extended。
KAID01869 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ P.P.名称 Dynamic Tiering。
KAID01870 | SVP障害ライセンスキー | 有効期限切れ P.P.名称 Resource Partition Manager。
KAID01871 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバ P.P.名称 TrueCopy。
KAID01872 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバ P.P.名称 ShadowImage。
KAID01873 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバ P.P.名称 Universal Replicator。
KAID01874 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバ P.P.名称 Universal Volume Manager。
KAID01875 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバ P.P.名称 Open Volume Management。
KAID01876 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバ P.P.名称 Data Retention Utility。
KAID01877 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバ P.P.名称 LUN Manager。
KAID01878 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバ P.P.名称 Cache Residency Manager。
KAID01879 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバ P.P.名称 Performance Monitor。
KAID01880 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバ P.P.名称 Volume Migration。
KAID01881 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバ P.P.名称 Server Priority Manager。
KAID01882 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバ P.P.名称 Storage Navigator。
KAID01883 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバ P.P.名称 SNMP Agent。
KAID01884 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバ P.P.名称 JAVA API。
KAID01885 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバ P.P.名称 Configuration File Loader。
KAID01886 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバ P.P.名称 Virtual Partition Manager。
KAID01887 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバ P.P.名称 Volume Shredder。
KAID01888 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバ P.P.名称 Volume Migration V2。
KAID01889 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバ P.P.名称 Dynamic Provisioning。
KAID01890 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバ P.P.名称 Disaster Recovery Extended。
KAID01891 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバ P.P.名称 Dynamic Tiering。
KAID01892 | SVP障害ライセンスキー | 許可容量オーバ P.P.名称 Resource Partition Manager。
KAID01893 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 P.P.名称 TrueCopy。
KAID01894 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 P.P.名称 ShadowImage。
KAID01895 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 P.P.名称 Universal Replicator。
KAID01896 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 P.P.名称 Universal Volume Manager。
KAID01897 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 P.P.名称 Open Volume Management。
KAID01898 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 P.P.名称 Data Retention Utility。
KAID01899 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 P.P.名称 LUN Manager。
KAID01900 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 P.P.名称 Cache Residency Manager。
KAID01901 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 P.P.名称 Performance Monitor。
KAID01902 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 P.P.名称 Volume Migration。
KAID01903 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 P.P.名称 Server Priority Manager。
KAID01904 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 P.P.名称 Storage Navigator。
KAID01905 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 P.P.名称 SNMP Agent。
KAID01906 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 P.P.名称 JAVA API。
KAID01907 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 P.P.名称 Configuration File Loader。
KAID01908 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 P.P.名称 Virtual Partition Manager。
KAID01909 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 P.P.名称 Volume Shredder。
KAID01910 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 P.P.名称 Volume Migration V2。
KAID01911 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 P.P.名称 Dynamic Provisioning。
KAID01912 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 P.P.名称 Disaster Recovery Extended。
KAID01913 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 P.P.名称 Dynamic Tiering。
KAID01914 | SVP障害ライセンスキー | 前提プログラムプロダクトの期限切れによるプログラムプロダクトの無効化 P.P.名称 Resource Partition Manager。
KAID01915 | 時刻合わせ | 時刻合わせ失敗。
KAID01916 | 電源障害 | HDU電源断検出
KAID01917 | 環境障害 | 外部温度異常アラーム。
KAID01918 | 環境障害 | 外部温度異常ワーニング(+)。
KAID01919 | 環境障害 | 外部温度異常ワーニング(-)。
KAID01920 | 環境障害 | DKCPSワーニング DKCPS1。
KAID01921 | 環境障害 | DKCPSワーニング DKCPS2。
KAID01922 | 環境障害 | DBPS障害
KAID01923 | 環境障害 | DBPS AC入力障害
KAID01924 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCFAN12。
KAID01925 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCFAN22。
KAID01926 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCFAN10。
KAID01927 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCFAN20。
KAID01928 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCFAN13。
KAID01929 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCFAN23。
KAID01930 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCFAN11。
KAID01931 | 環境障害 | DKCFANワーニング DKCFAN21。
KAID01932 | 環境障害 | SVP RAS Switch#1設定異常(SVP PS ON/OFF INHスイッチ)。
KAID01933 | 環境障害 | バッテリー充電EMPTY MAIN1。
KAID01934 | 環境障害 | バッテリー充電EMPTY MAIN2。
KAID01935 | 環境障害 | CMバックアップ実装ワーニング MAIN1 CFM。
KAID01936 | 環境障害 | CMバックアップ実装ワーニング MAIN2 CFM。
KAID01937 | CHB/DKB障害またはMAIN Blade障害 | SAS CTL閉塞
KAID01938 | CHB/DKB障害またはMAIN Blade障害 | SAS PORT閉塞
KAID01939 | CHB/DKB障害またはMAIN Blade障害 | 論理DMA閉塞
KAID01940 | CHB/DKB障害またはMAIN Blade障害 | DRR閉塞
KAID01941 | CHB/DKB障害またはMAIN Blade障害 | DMA閉塞
KAID01942 | CHB/DKB障害またはMAIN Blade障害 | MAIN Blade閉塞 MAIN PCBロケーション MAIN1。
KAID01943 | CHB/DKB障害またはMAIN Blade障害 | MAIN Blade閉塞 MAIN PCBロケーション MAIN2。
KAID01944 | CHB/DKB障害またはMAIN Blade障害 | 全DMA閉塞 MAIN PCBロケーション MAIN1。
KAID01945 | CHB/DKB障害またはMAIN Blade障害 | 全DMA閉塞 MAIN PCBロケーション MAIN2。
KAID01946 | ペアボリューム障害 | TCによる使用中のボリュームのイニシャルコピーまたは差分コピーの開始
KAID01947 | ペアボリューム障害 | TCによる使用中のボリュームのイニシャルコピーの完了
KAID01948 | ペアボリューム障害 | 使用中のボリュームのTCが削除された(SVP/リモートコンソールまたはホスト指示による)
KAID01949 | ペアボリューム障害 | ペア形成完了(NOコピーサスペンド)
KAID01950 | ペアボリューム障害 | R-VOL状態変化
KAID01951 | ペアボリューム障害 | 差分コピーの開始
KAID01952 | ペアボリューム障害 | TCにて使用中ボリュームがサスペンド(リモートコピー接続の回復不能障害)
KAID01953 | ペアボリューム障害 | TCにて使用中ボリュームがサスペンド(M-VOLまたはリモートコピー接続での回復不能障害)
KAID01954 | ペアボリューム障害 | TCにて使用中ボリュームがサスペンド(R-VOLでの回復不能障害)
KAID01955 | ペアボリューム障害 | TCにて使用中ボリュームがサスペンド(RCUによる内部エラー状態の検出)
KAID01956 | ペアボリューム障害 | TCにて使用中ボリュームがサスペンド(R-VOLへのペア削除操作が発生)
KAID01957 | ペアボリューム障害 | R-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(リモートコピー接続の回復不能障害)
KAID01958 | ペアボリューム障害 | 使用中のボリュームのErase動作が完了しなかった(エラー状態)
KAID01959 | ペアボリューム障害 | M-VOLの状態とR-VOLの状態が不一致
KAID01960 | ペアボリューム障害 | URにて使用するボリュームが定義された
KAID01961 | ペアボリューム障害 | URにて使用中のボリュームがコピーを開始
KAID01962 | ペアボリューム障害 | URにて使用中のボリュームがコピーを完了
KAID01963 | ペアボリューム障害 | URにて使用中のボリュームがサスペンド要求を受領
KAID01964 | ペアボリューム障害 | URにて使用中のボリュームがサスペンド処理を完了
KAID01965 | ペアボリューム障害 | URにて使用中のボリュームが削除要求を受領
KAID01966 | ペアボリューム障害 | URにて使用中のボリュームが削除処理を完了
KAID01967 | ペアボリューム障害 | URにて使用するボリュームが定義された(即PSUS)
KAID01968 | ペアボリューム障害 | URにて使用するデルタボリュームが定義された
KAID01969 | ペアボリューム障害 | URにて使用していたP-VOLがデルタボリュームとして再定義
KAID01970 | ペアボリューム障害 | MCU側からS-VOLへの状態変更を受領
KAID01971 | ペアボリューム障害 | P-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(パス回復不能)
KAID01972 | ペアボリューム障害 | P-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(MCU側障害検出)
KAID01973 | ペアボリューム障害 | P-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(S-VOL障害サスペンド検出)
KAID01974 | ペアボリューム障害 | P-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(S-VOLサスペンド検出)
KAID01975 | ペアボリューム障害 | P-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(S-VOLペア削除検出)
KAID01976 | ペアボリューム障害 | S-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(パス回復不能)
KAID01977 | ペアボリューム障害 | S-VOLにて使用中のボリュームがサスペンド(RCU側障害検出)
KAID01978 | ペアボリューム障害 | P-VOLにて使用中のデルタボリュームがサスペンド
KAID01979 | ペアボリューム障害 | 他系列の障害による伝播サスペンド
KAID01980 | ドライブ障害(通常R/W) | ドライブポート閉塞(パス0側)
KAID01981 | ドライブ障害(通常R/W) | ドライブポート閉塞(パス1側)
KAID01982 | ドライブ障害(通常R/W) | LDEV閉塞(パス0側)(ドライブポート閉塞による)
KAID01983 | ドライブ障害(通常R/W) | LDEV閉塞(パス1側)(ドライブポート閉塞による)
KAID01984 | ドライブ障害(通常R/W) | ドライブ閉塞(ドライブ系)(冗長度あり)
KAID01985 | ドライブ障害(通常R/W) | ドライブ閉塞(ドライブ系)(冗長度なし)
KAID01986 | ドライブ障害(通常R/W) | ドライブ閉塞(ダイナミックスペアリング正常終了による)
KAID01987 | ドライブ障害(通常R/W) | LDEV閉塞(ドライブ閉塞による)
KAID01988 | 外部デバイス障害 | 外部ストレージシステム接続デバイス閉塞。
KAID01989 | 環境異常 | 筐体接続異常
KAID01990 | キャッシュ障害 | モジュールグループ閉塞処理完了
KAID01991 | キャッシュ障害 | パッケージ閉塞処理完了
KAID01992 | SM障害 | SM面閉塞
KAID01993 | SM障害 | SM瞬停揮発立ち上げ。
KAID01994 | SM障害 | 一時閉塞後、回復完了
KAID01995 | SM障害 | 面一時閉塞
KAID01996 | キャッシュ障害 | キャッシュ一時障害
KAID01997 | キャッシュ障害 | モジュールグループ閉塞
KAID01998 | キャッシュ障害 | パッケージ閉塞
KAID01999 | キャッシュ障害 | 面閉塞

15.2 KAID10001～KAID11028

ストレージシステムの部位を示すアラートを次に示します。

アラートID KAID10001～KAID10312
Virtual Storage Platform，Universal Storage Platform V/VM，Hitachi USP，SANRISE9900V，およびHUS VMのアラートです。詳細は，「表15-6 KAID10001～KAID10312：ストレージシステムの部位を示すアラート（Virtual Storage Platform・Universal Storage Platform V/VM・Hitachi USP・SANRISE9900V・HUS VM）」を参照してください。

アラートID KAID11001～KAID11028
HUS100，Hitachi AMS2000/AMS/WMS/SMSおよびSANRISE9500Vのアラートです。詳細は，「表15-7 KAID11001～KAID11028：ストレージシステムの部位を示すアラート（HUS100・Hitachi AMS2000/AMS/WMS/SMS・SANRISE9500V）」を参照してください。

表15-6 KAID10001～KAID10312：ストレージシステムの部位を示すアラート（Virtual Storage Platform・Universal Storage Platform V/VM・Hitachi USP・SANRISE9900V・HUS VM）

アラートID
アラート発生部位
［COMPONENT］フィールド表示情報
［DESCRIPTION］フィールド表示情報

KAID10001
DKC Processor
［DESCRIPTION］フィールドに表示される情報は，アラートのレベルにより決定されます。
［DESCRIPTION］フィールドに表示される情報は，次のとおりです。

ほかのアラートのレベルからNormalに変化した場合
「Acute | Serious | Moderate | Service」は正常に復旧しました。

アラートのレベルがAcute，Serious，ModerateおよびServiceの場合
［COMPONENT］で「Acute | Serious | Moderate | Service」エラーが検出されました。

KAID10002
DKC Cache Switch

KAID10003
DKC Cache

KAID10004
DKC Shared Memory

KAID10005
DKC Power Supply

KAID10006
DKC Battery

KAID10007
DKC Fan

KAID10008
DKC Environment

KAID10009
DKU Power Supply※1

KAID10010
DKU Fan※1

KAID10011
DKU Environment※1

KAID10012
DKU Drive※1

KAID10309
DB Power Supply※2

KAID10310
DB Fan※2

KAID10311
DB Environment※2

KAID10312
DB Drive※2

注※1

Virtual Storage Platform，Universal Storage Platform V/VM，Hitachi USP，SANRISE9900Vだけが出力します。

注※2

HUS VMだけが出力します。

表15-7 KAID11001～KAID11028：ストレージシステムの部位を示すアラート（HUS100・Hitachi AMS2000/AMS/WMS/SMS・SANRISE9500V）

アラートID
アラート発生部位
［COMPONENT］フィールド表示情報
［DESCRIPTION］フィールド表示情報

KAID11001
Cache
［DESCRIPTION］フィールドに表示される情報は，アラートのレベルにより決定されます。
［DESCRIPTION］フィールドに表示される情報は，次のとおりです。

ほかのアラートのレベルからNormalに変化した場合
「Acute | Serious | Moderate | Service」は正常に復旧しました。

アラートのレベルがAcute，Serious，ModerateおよびServiceの場合
［COMPONENT］で「Acute | Serious | Moderate | Service」エラーが検出されました。

KAID11002
Power Supply

KAID11003
Fan

KAID11004
AC

KAID11005
Battery

KAID11006
Backup Battery

KAID11007
Controller

KAID11008
Enclosure

KAID11009
Loop

KAID11010
Disk Drive

KAID11011
CTU Power Supply※1

KAID11012
CTU Fan※1

KAID11013
CTU Enclosure※1

KAID11014
Connector※2

KAID11015
NNC※3

KAID11016
NNC Dimm※3

KAID11017
NNC Power Supply※3

KAID11018
NNC Fan※3

KAID11019
NNC Connector※3

KAID11020
NNC Type※3

KAID11021
NNC Base※3

KAID11022
NNC ExCard※3

KAID11023
NNC ExSlot HCT※3

KAID11024
Additional Battery

KAID11025
I/F Board

KAID11026
Connection

KAID11027
CTL Fan※4

KAID11028
IOM※4

注※1

SANRISE9500Vだけが出力します。

注※2

HUS100およびHitachi AMS2000/AMS/WMS/SMSだけが出力します。

注※3

Hitachi AMS/WMSだけが出力します。

注※4

HUS150だけが出力します。

16. ストレージシステムのメッセージ

この章では，ストレージシステムが出力するメッセージについて説明します。

この章の構成

16.1 HUS100，Hitachi AMS2000/AMS/WMS/SMSおよびSANRISE9500Vのメッセージ

16.2 Hitachi USPのメッセージ

16.3 SANRISE9900Vのメッセージ

16.4 Universal Storage Platform V/VMのメッセージ

16.5 Virtual Storage Platformのメッセージ

16.1 HUS100，Hitachi AMS2000/AMS/WMS/SMSおよびSANRISE9500Vのメッセージ

Device Managerが出力するメッセージの中には，メッセージの一部としてストレージシステムが出力するメッセージを含むものがあります。ここでは，Device Managerのメッセージに含まれるHUS100，Hitachi AMS2000/AMS/WMS/SMSおよびSANRISE9500Vのエラーメッセージについて説明します。

DMEGから始まるメッセージIDについては，Storage Navigator Modular 2のメッセージマニュアルを参照してください。

Device Managerが表示するHUS100，Hitachi AMS2000/AMS/WMS/SMSおよびSANRISE9500Vのメッセージを次の表に示します。

参考：アスタリスク（*）はエラーコードの出力が可変であることを示しています。エラーコードに，この節で示す数値以外の数値が出力された場合は，「*」で示すメッセージの説明を参照してください。

表16-1 HUS100，Hitachi AMS2000/AMS/WMS/SMSおよびSANRISE9500Vのメッセージ

エラーコード
説明

*
サブシステムでエラーが発生しました。この問題を解決できないときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

1
DMEA001000: 装置情報ファイルのOPENに失敗しました。実行環境を確認してください。

2
DMEA001001: 装置情報ファイルの内容が不正です。実行環境を確認してください。

3
DMEA001002: 指定した装置名はすでに登録されています。別の装置名を指定してください。

4
DMEA001003: 指定の装置は登録されていません。

5
DMEA001004: 装置登録の内容が実際の装置状態と違います。登録内容を修正してから再実行してください。

6
DMEA001005: 装置の登録数が最大値に達したので登録できません。不要な装置情報を削除してから再実行してください。

7
DMEA001021: 装置グループ数が最大値に達したので登録できません。既存のグループを指定するか不要なグループを削除してから再実行してください。

8
DMEA001026: 指定した内容が実際の装置構成と異なります。装置構成を確認してください。

10
DMEA000010: アレイ装置との通信でエラーが生じました。アレイ装置の状態や接続環境を確認してから再実行してください。

11
DMEA000011: アレイ装置との通信でエラーが生じました。アレイ装置の状態や接続環境を確認してから再実行してください。

12
DMEA000012: アレイ装置とのセキュア通信でエラーが生じました。証明書の内容およびアレイ装置の状態や接続環境を確認してから再実行してください。

18
DMEA001071: LUが予約されているので処理できません。

101
DMEA001019: 現在の装置のファームウェアのレビジョンでは機能をサポートしていないため，実行できません。

102
DMEA001006: パラメータが不正です。

103
DMEA001007: コントローラ指定に誤りがあります。

104
DMEA001008: ファイルを開けませんでした。ファイル名を確認してから再実行してください。

105
DMEA001009: ファイルの内容が正しくありません。ファイルの内容を確認してから再実行してください。

106
DMEA00100A: サーバとの接続に失敗しました。登録内容およびLAN環境を確認してから再実行してください。

107
DMEA00100B: パスワードが設定されていません。

108
DMEA00100C: パスワードが壊れています。パスワードファイルをいったん削除してから再実行してください。

109
DMEA001017: ファイルI/O中にエラーが発生しました。書き込み権限があるか，または空き容量があるか確認してください。

10a
DMEA001022: ハードウェア障害が発生しました。アレイ装置を確認してください。

10b
DMEA001023: 現在の装置では機能をサポートしていないので，実行できません。

10c
DMEA001024: 環境変数 STONAVM_HOME が未定義です。STONAVM_HOMEを設定してください。

10d
DMEA001025: LUの担当コントローラが登録されていません。LUの担当コントローラを登録してから再実行してください。

10e
DMEA001027: 現在使用しているJREのバージョンはサポートしていません。JREのバージョンを確認してください。

10f
DMEA001029: 環境変数 STONAVM_HOME が不正です。STONAVM_HOMEの設定を確認してください。

110
DMEA00104E: 機能が無効なので処理に失敗しました。

111
DMEA00104D: パスワードの文字列長が不正です。12文字以内で入力してください。

112
DMEA00104F: コントローラ障害ダンプ情報の取得が失敗しました。10分経過してから再度取得してください。

113
DMEA001070: プログラムが正しくインストールされていません。

115
DMEA001073: ログを出力するディレクトリの作成に失敗しました。実行環境を確認してください。

116
DMEA001078: 指定されたキーが見つかりません。ファイルの内容を確認してから再実行してください。

117
DMEA001079: 指定された装置に対しては実行できません。

118
DMEA001080: マッピングモードがOFFなので，LUマッピングの設定ができません。

119
DMEA001081: ドライブ情報の取得に失敗しました。

11a
DMEA001092: オプション指定に誤りがあります。

11b
DMEA001093: 指定した機能は実装されていないか，無効化されている，または，施錠されているので使用できません。

11c
DMEA001132: ファイルの作成に失敗しました。実行環境を確認してください。

11d
DMEA001133: 性能統計情報の取得に失敗しているので，ファイル出力できません。

11e
DMEA00102A: 現在使用しているJREのバージョンはサポートしていません。JREのバージョンを確認してください。

11f
DMEA00102B: 指定したLUのカレントコントローラが異なるので，実行できません。LUのカレントコントローラを正しく指定してから実行してください。

130
DMEA00112B: 指定されたポートは未実装なので利用できません。ポートの状態を確認してから再実行してください。

201
DMEA000201: 全削除をするためのユーザID，パスワードが違います。

301
DMEA00100D: 指定されたLUは未定義です。定義済みのLUを指定してください。

302
DMEA00100E: フォーマットに失敗しました。アレイ装置を確認してください。

303
DMEA001130: 指定されたRAIDグループは定義済みです。未定義のRAIDグループを指定してください。

304
DMEA001131: 指定されたRAIDグループは未定義です。定義済みのRAIDグループを指定してください。

305
DMEA00115E: 指定したRAIDグループには空き領域がないので，処理できません。

306
DMEA001160: 指定した領域にはLUを定義できません。

307
DMEA001161: 指定したRAIDグループの先頭領域はLUがすでに定義されているので，処理できません。

308
DMEA001162: 指定した領域は空き領域ではないので，処理できません。

400
DMEA001030: System Startup Attributeのパラメータ，または，項目名が不正です。

401
DMEA001031: Spare Diskのパラメータ，または，項目名が不正です。

402
DMEA001032: Host Connection Modeのパラメータ，または，項目名が不正です。

403
DMEA001033: Serial Numberのパラメータ，または，項目名が不正です。

404
DMEA001034: Drive Capacityのパラメータ，または，項目名が不正です。

405
DMEA001035: Option 1のパラメータ，または，項目名が不正です。

406
DMEA001036: Option 2のパラメータ，または，項目名が不正です。

407
DMEA001037: Data Striping Sizeのパラメータ，または，項目名が不正です。

408
DMEA001038: Buzzerのパラメータ，または，項目名が不正です。

409
DMEA001039: LU Size Report to the Hostのパラメータ，または，項目名が不正です。

40a
DMEA00103A: SCSI Reset/LIP Mode for all Portsのパラメータ，または，項目名が不正です。

40b
DMEA00103B: Operation if the Processor failures Occursのパラメータ，または，項目名が不正です。

40c
DMEA00103C: INQUIRY Informationのパラメータ，または，項目名が不正です。

40d
DMEA00103D: Cache Modeのパラメータ，または，項目名が不正です。

40e
DMEA00103E: Target IDのパラメータ，または，項目名が不正です。

40f
DMEA00103F: Port Typeのパラメータ，または，項目名が不正です。

410
DMEA001040: ROM Pseudo-response command processingのパラメータ，または，項目名が不正です。

411
DMEA001041: Save Data Pointer responseのパラメータ，または，項目名が不正です。

412
DMEA001042: Controller Identifierのパラメータ，または，項目名が不正です。

413
DMEA001043: RS232C Error Information Outflow Modeのパラメータ，または，項目名が不正です。

414
DMEA001044: Write & Verify Execution Modeのパラメータ，または，項目名が不正です。

415
DMEA001045: LAN CONSTのパラメータ，または，項目名が不正です。

416
DMEA001046: SYNC CONTROLのパラメータ，または，項目名が不正です。

417
DMEA001047: ファイルヘッダがありません。

418
DMEA001048: 現在のアレイ装置のドライブ構成では，指定されたファイルのドライブ構成情報をカバーできません。

419
DMEA001049: RAID構成データが不正です。

41a
DMEA00104A: LU構成データが不正です。

41b
DMEA00104B: ドライブ構成データが不正です。

41c
DMEA00104C: FD Back UPのパラメータ，または，項目名が不正です。

41d
DMEA001050: Web Titleのパラメータ，または，項目名が不正です。

41e
DMEA001051: Delay Planned Shutdownのパラメータ，または，項目名が不正です。

420
DMEA001083: PortOptionのパラメータ，または，項目名が不正です。

421
DMEA001084: HostGroupInformationのパラメータ，または，項目名が不正です。

422
DMEA001085: HostGroupOptionのパラメータ，または，項目名が不正です。

423
DMEA001086: LuMappingのパラメータ，または，項目名が不正です。

424
DMEA001087: FibreSecurityInformationのパラメータ，または，項目名が不正です。

425
DMEA001088: CommonInformationのパラメータ，または，項目名が不正です。

426
DMEA001089: MappingModeの設定に失敗しました。設定ファイルの内容を確認してから再実行してください。

427
DMEA001090: CTLヘッダが不正です。

428
DMEA001091: Portヘッダが不正です。

429
DMEA001082: Additional Battery Unitモードのパラメータ，または，項目名が不正です。

440
DMEA00119F: ファイルバージョンがありません。

441
DMEA0011A0: 開始セパレーターがありません。

442
DMEA0011A1: User Nameが不正です。

443
DMEA0011A2: Secretが不正です。

444
DMEA0011A3: エイリアスが不正です。

445
DMEA0011A4: Target番号が不正です。

446
DMEA0011A5: 終了セパレーターがありません。

447
DMEA0011A6: ポートセパレーターがありません。

448
DMEA0011AC: ファイルバージョンが不正です。

449
DMEA0011AD: User Nameが最大数を超えています。

44a
DMEA0011AE: Targetが未定義です。

501
DMEA001094: 指定したホストグループはすでに定義されています。未定義のホストグループを指定してください。

502
DMEA001095: 指定されたホストグループは未定義です。定義済みのホストグループを指定してください。

503
DMEA001096: 指定したポートのホストグループセキュリティが無効に設定されています。ホストグループセキュリティを有効に設定してから再実行してください。

504
DMEA001097: ホストグループ0に対して指定した処理は実行できません。ホストグループ0以外を指定してください。

505
DMEA001098: ホストグループ名称，またはWWN名称が不正です。名称を確認してから再実行してください。

506
DMEA001099: ホストグループ番号が不正です。ホストグループ番号を確認してから再実行してください。

507
DMEA001100: ノード名称が不正です。ノード名称を確認してから再実行してください。

508
DMEA001101: ポート名称が不正です。ポート名称を確認してから再実行してください。

509
DMEA001102: LUNManagementInformationのパラメータ，または，項目名が不正です。

50a
DMEA001103: ポート内に同一のホストグループ名称があります。設定ファイルの内容を確認してから再実行してください。

50b
DMEA001104: ポート内に同一のWWN名称があります。設定ファイルの内容を確認してから再実行してください。

50c
DMEA001105: ポート内に同一のポート名称があります。設定ファイルの内容を確認してから再実行してください。

50d
DMEA001106: ポート内に同一のホストグループ番号があります。設定ファイルの内容を確認してから再実行してください。

50e
DMEA001107: 設定ファイルにホストグループ番号0のホストグループ情報がありません。ポートごとにホストグループ番号0の情報を確認してから再実行してください。

510
DMEA001109: インストールされているファームウェアレビジョンでは，Read Frame Min 128 Byte Mode の設定ができません。Read Frame Min 128 Byte Modeの設定が可能なファームウェアに，アップデートしてください。

511
DMEA00110D: Options のパラメータ，または項目名が不正です。

512
DMEA00110E: 指定したRAIDレベルは未サポートなので，処理できません。

513
DMEA00110F: システムLUの構成データが正しくありません。

514
DMEA001110: ユーザLUの構成データが正しくありません。

515
DMEA001195: ポートのパラメータまたは項目名が不正です。

516
DMEA001197: iSCSIPortInformationのパラメータまたは項目名が不正です。

517
DMEA001196: KeepAliveTimer値が不正です。KeepAliveTimer値を確認してから再実行してください。

518
DMEA001198: iSNS Informationのパラメータまたは項目名が不正です。

519
DMEA001199: ポート番号が不正です。ポート番号を確認してから再実行してください。

51a
DMEA00119B: TargetInformationのパラメータまたは項目名が不正です。

51b
DMEA00119A: Target番号が不正です。Target番号を確認してから再実行してください。

51c
DMEA00119C: ポート内に同一のTarget番号があります。設定ファイルの内容を確認してから再実行してください。

51d
DMEA00119D: Target Securityのパラメータまたは項目名が不正です。

51e
DMEA00119E: Initiatorのパラメータまたは項目名が不正です。

51f
DMEA0011A7: 設定ファイルにTarget番号0のTarget情報がありません。ポートごとにTarget番号0の情報を確認してから再実行してください。

520
DMEA001108: Web タイトルが不正です。Web タイトル を確認してから再実行してください。

521
DMEA00110A: 現在の装置のファームウェアのレビジョンでは機能をサポートしていないため，実行できません。

522
DMEA00110B: データプール情報変更に必要なパラメータがありません。

523
DMEA00110C: ドライブ種別が異なるので，指定されたRAIDグループおよびLUは作成できません。

530
DMEA00112A: 入力装置のハード構成と入力ファイル中のハード構成が異なります。装置の状態を確認して再実行してください。

532
DMEA0011A8: ポート内に同一のエイリアスがあります。設定ファイルの内容を確認してから再実行してください。

533
DMEA0011A9: ポート内に同一のiSCSI Nameがあります。設定ファイルの内容を確認してから再実行してください。

534
DMEA0011AA: ポート内に同一のInitiator Nameがあります。設定ファイルの内容を確認してから再実行してください。

535
DMEA0011AB: MTU値が不正です。MTU値を確認してから再実行してください。

536
DMEA0011AF: TargetOptionのパラメータまたは項目名が不正です。

540
DMEA00112C: インストールされているファームウェアレビジョンでは，HostSystemConfiguration の設定ができません。HostSystemConfiguration の設定が可能なファームウェアに，アップデートしてください。

541
DMEA00112D: HostSystemConfiguration のパラメータ，または，項目名が不正です。

542
DMEA00112E: 属性がRead/Write以外なので，処理できません。属性をRead/Writeにしてから再実行してください。

543
DMEA00112F: 指定したLUには有効期限を設定できません。LUの状態を確認してください。

544
DMEA001134: 有効期限を現在より短くすることはできません。現在の値以上の値を指定してから再実行してください。

551
DMEA001146: 指定した管理ファイルを格納するディレクトリのパス名が250文字を超えているか，またはメモリ確保ができませんでした。パス名を250文字以下にするか，または起動中のほかのプログラムを終了してから再実行してください。

552
DMEA001147: 管理ファイルを格納するディレクトリの作成に失敗しました。ディレクトリに書き込み権限があるか，または空き容量があるか確認してください。

554
DMEA001148: 指定した管理ファイルの出力パス名が250文字を超えています。パス名を250文字以下で指定してから再実行してください。

555
DMEA001149: 管理ファイルの書き込みに失敗しました。ディレクトリに書き込み権限があるか，または空き容量があるか確認してください。

556
DMEA00114A: 管理ファイルのオープンに失敗しました。ファイル名を確認してから再実行してください。

557
DMEA00114B: 管理ファイルの内容が不正です。ファイルの内容を確認してから再実行してください。

558
DMEA00114C: ファイルのパス名が250文字を超えています。パス名を250文字以下にしてから再実行してください。

559
DMEA00114D: ファイルの書き込みに失敗しました。ディレクトリに書き込み権限があるか，または空き容量があるか確認してください。

55a
DMEA00114E: ファイルのオープンに失敗しました。ファイル名を確認してから再実行してください。

55c
DMEA001150: CSVファイルの出力時間に誤りがあります。

55d
DMEA001151: CSVファイルのパス名が250文字を超えています。パス名を250文字以下にしてから再実行してください。

55e
DMEA001152: CSVファイルの書き込みに失敗しました。ディレクトリに書き込み権限があるか，または空き容量があるか確認してください。

55f
DMEA001153: CSVファイルのオープンに失敗しました。ファイル名を確認してから再実行してください。

560
DMEA001154: 指定したCSVファイルを格納するディレクトリのパス名が250文字を超えている，またはメモリ確保ができませんでした。パス名を250文字以下にするか，起動中のほかのプログラムを終了してから再実行してください。

561
DMEA001155: 管理ファイルのパス名が250文字を超えています。パス名を250文字以下にしてから再実行してください。

562
DMEA001156: 削除するファイルのパス名が250文字を超えています。パス名を250文字以下にしてから再実行してください。

563
DMEA001157: モニタリングデータのバージョンが新しいので，読み込めません。プログラムのバージョンを確認してから再実行してください。

564
DMEA001158: CSVファイルの出力番号に誤りがあります。

565
DMEA00115A: 管理ファイルのオープンに失敗しました。ファイル名を確認してから再実行してください。

567
DMEA00115B: 管理ファイルの内容が不正です。ファイルの内容を確認してから再実行してください。

570
DMEA00115C: 接続に失敗しました。接続先を確認してから再実行してください。

571
DMEA00115D: アレイ装置以外からの応答を受け取りました。接続先を確認してから再実行してください。

572
DMEA001163: アレイ装置から受け取った値が正しくありません。

580
DMEA001164: IPアドレスの指定が正しくありません。正しいIPアドレスを指定してください。

581
DMEA001165: サブネットマスクの指定が正しくありません。正しいサブネットマスクを指定してください。

582
DMEA001166: デフォルトゲートウェイアドレスの指定が正しくありません。正しいデフォルトゲートウェイアドレスを指定してください。

583
DMEA0011B5: User LAN Parameterヘッダが不正です。

584
DMEA0011B6: CTL Parameterヘッダが不正です。

585
DMEA0011B7: User LAN Parameterのパラメーター，または項目名が不正です。

586
DMEA0011B8: Maintenance LAN Parameterヘッダが不正です。

587
DMEA0011B9: Maintenance LAN Parameterのパラメーター，または項目名が不正です。

588
DMEA0011BA: NNCが実装されているので，処理できません。ポート種別を確認してから再実行してください。

589
DMEA0011BB: DHCPの設定値が装置と不一致です。DHCPの設定値を確認してから再実行してください。

58a
DMEA0011BC: DHCPが有効なので，指定された操作が実行できません。DHCPを無効にしてから再実行してください。

58b
DMEA0011BD: アレイ装置のLANポートが使用されているため，指定された操作が実行できません。ナビゲーターのインストールディレクトリに出力されている[netstat.X.Y.inf](X:Serial Number, Y:Date)ファイルを参照し，アレイ装置のLANポートを使用しているアプリケーションを終了してから再実行してください。

590
DMEA0011B1: 指定されたログファイルの出力パス名が255文字を超えています。パス名を255文字以下にしてから再実行してください。

591
DMEA0011B2: ログファイルの出力パス名が255文字を超えています。パス名を255文字以下にしてから再実行してください。

593
DMEA0011B3: ファイルの書き込みに失敗しました。ディレクトリに書き込み権限があるか，または空き容量があるか確認してください。

594
DMEA0011B4: 内部保存ログが空です。

600
DMEA001159: マッピングガードされているLUがあるので処理できません。

a01
DMEA00100F: Eメール送信設定ファイルに誤りがあります。

a02
DMEA001010: Eメール情報が設定されていません。

a03
DMEA001011: Eメール送信パラメータが不適切です。

a04
DMEA001012: メールサーバとの接続で障害を検出しました。メールサーバを確認してから再実行してください。

a05
DMEA001016: 指定の外部プログラム呼び出しに失敗しました。設定内容，実行環境を確認してください。

a06
DMEA001052: 付加情報ファイルのOPENに失敗しました。実行環境を確認してください。

a07
DMEA001053: 付加情報ファイルの内容が不正です。実行環境を確認してください。

a08
DMEA001054: メール付加情報の文字列長が不正です。

a09
DMEA001055: メール付加情報の登録数が最大値に達したので，登録できません。不要なメール付加情報を削除してから再実行してください。

a0a
DMEA001056: Eメール情報が設定できません。インストールディレクトリに書き込み権限があるか，または空き容量があるか確認してください。

b01
DMEA001013: プログラム内部エラーが発生しました。少し時間を空けてから再実行してください。解決しない場合，保守員へ連絡してください。

b02
DMEA001014: サポートしていない接続形式です。

1002
DMEA00000B: アレイ装置へのデータ転送に失敗しました。アレイ装置の状態や接続環境を確認してから再実行してください。

1003
DMEA00000C: SCSIコマンドの発行に失敗しました。アレイ装置の状態や接続環境を確認してから再実行してください。

1004
DMEA001015: ファームウェアのレビジョンが不正です。アレイ装置を確認してください。

1005
DMEA001018: 指定されたパス内のファイルが正しくありません。正しいファイルのパスを指定してください。

1006
DMEA001020: ファームウェアの交換が終了しませんでした。アレイ装置に異常がないか確認してください。

1007
DMEA001028: アレイ装置の再起動に失敗しました。

1008
DMEA001072: 指定されたパス名が250文字を超えています。

1009
DMEA001074: 指定されたパス名の書式が誤っています。

100a
DMEA001075: 指定されたパスがない，または，指定されたパスの中に有効なファイルがありません。

100b
DMEA001076: 指定されたパスにファームウェアが存在しません。指定したパスが正しいか，または指定したパスにファームウェアが格納されているか確認してください。

100c
DMEA001077: ファームウェアファイルディレクトリの作成に失敗しました。実行環境を確認して下さい。

100d
DMEA00107A: 指定したコントローラのファームウェア交換が実行できません。先に，もう一方のコントローラのファームウェア交換を行ってください。

100e
DMEA00107B: ファームウェアを読み込むことができませんでした。インストールディレクトリに書き込み権限があるか，または空き容量があるか確認してください。

100f
DMEA00107C: ファームウェアは読み込まれていません。

1010
DMEA001135: シングルコントローラ構成ではENCファームウェアのダウンロード，交換はできません。デュアルコントローラ構成で実行してください。

1011
DMEA001136: ENCファームウェアを格納するディレクトリの作成に失敗しました。インストールディレクトリに書き込み権限があるか確認してください。

1012
DMEA001137: ENCファームウェアを読み込むことができませんでした。インストールディレクトリに書き込み権限があるか，または空き容量があるか確認してください。

1013
DMEA001138: ENCファームウェアは読み込まれていません。

1014
DMEA001139: 指定された装置に対応したENCファームウェアは読み込まれていません。

1015
DMEA001140: 指定されたパスにENCファームウェアが存在しません。指定したパスが正しいか，または指定したパスにENCファームウェアが格納されているか確認してください。

1016
DMEA001141: ENCファームウェアの読み込みに失敗しました。ファイルの内容を確認してから再実行してください。

1017
DMEA001142: ENCファームウェアの内容が不正です。ファイルの内容を確認してから再実行してください。

1018
DMEA001143: グループ名称に不正な文字が使用されています。

1019
DMEA001144: アレイ装置名称に不正な文字が使用されています。

101a
DMEA001145: アレイ装置名称，またはグループ名称の文字列長が不正です。

101b
DMEA001170: シリアル番号の文字列の長さが正しくありません。

1020
DMEA001167: 動作環境設定ファイルの容量が4,096バイトを超えているので，設定できません。ファイルの内容を確認してください。

1021
DMEA001168: アレイ装置名称設定ファイルの容量が255バイトを超えているので，設定できません。ファイルの内容を確認してください。

1030
DMEA001169: テンポラリキーまたはエマージェンシーキーの有効期限が切れているため処理できません。

1040
DMEA001171: ライセンスキーファイルの内容が正しくありません。ファイルの内容を確認してから再実行してください。

1041
DMEA001172: ライセンスキーファイルの定義行が正しくありません。ファイルの内容を確認してから再実行してください。

1042
DMEA001173: ライセンスキーが50個を超えるので，処理できません。ファイルの内容を確認してから再実行してください。

1043
DMEA001175: ファームウェアの交換が終了しませんでした。アレイ装置に異常がないか確認してください。

1044
DMEA001176: NNCを実装していないので，処理できません。NNCの状態を確認してから再実行してください。

1045
DMEA001177: 指定したNNCが未実装または接続不可なので，処理できません。NNCの状態を確認してから再実行してください。

1046
DMEA00117F: ファイバチャネルポートが実装されていないので，処理できません。アレイ装置の状態を確認してから再実行してください。

1047
DMEA001180: NTPサーバ1とNTPサーバ2に同じアドレスを指定しているので，処理できません。異なるアドレスを指定してから再実行してください。

1056
DMEA00117E: NNC BIOSファームウェアを読み込むことができませんでした。インストールディレクトリに書き込み権限があるか，または空き容量があるか確認してください。

1057
DMEA00117D: 指定したパスにNNC BIOSファームウェアがありません。指定したパスが正しいか，および指定したパスにNNC BIOSファームウェアが格納されているかを確認してください。

1058
DMEA00117C: NNC BIOSファームウェアを格納するディレクトリの作成に失敗しました。インストール先のディレクトリに書き込み権限があるかを確認してください。

1059
DMEA00117B: NNC BIOSファームウェアは読み込まれていません。

105a
DMEA00117A: NNC BIOSファームウェアの内容が正しくありません。ファイルの内容を確認してから再実行してください。

105b
DMEA001181: 指定したNNCのコントローラが登録されていないので，実行できません。NNCのコントローラを登録してから再実行してください。

105c
DMEA001182: 指定したNNCのコントローラとの接続に失敗したので，実行できません。アレイ装置の状態や接続環境を確認してから再実行してください。

1060
DMEA001178: 指定した外部プログラムがありません。外部プログラムが格納されているかを確認してください。

1061
DMEA001179: 指定した外部プログラムの呼び出しに失敗しました。設定内容，実行環境を確認してください。

1065
DMEA001183: 未実装または無効のポートがあるので，処理できません。アレイ装置を確認してください。

1070
DMEA001184: 保守ポートに接続されていないので，処理できません。ポートの接続を確認してから再実行してください。

1071
DMEA001185: 管理ポートに接続されていないので，処理できません。ポートの接続を確認してから再実行してください。

1072
DMEA0011B0: ファイバチャネルポートおよびiSCSIポートが未実装なので，処理できません。ポートの種別，アレイ装置の状態を確認してから再実行してください。

1075
DMEA001186: iSCSIポートが未実装なので，処理できません。アレイ装置の状態を確認してから再実行してください。

1076
DMEA001187: 指定したTargetはすでに定義済みです。未定義のTargetを指定してください。

1077
DMEA001188: 指定したTargetは未定義です。定義済みのTargetを指定してください。

1078
DMEA001189: Target0に対して指定した処理は実行できません。Target0以外を指定してください。

1079
DMEA001190: エイリアスが不正です。エイリアスを確認してから再実行してください。

1080
DMEA001191: Initiator名称が不正です。Initiator名称を確認してから再実行してください。

1081
DMEA001192: iSCSI Nameが不正です。iSCSI Nameを確認してから再実行してください。

1082
DMEA001193: User Nameが不正です。User Nameを確認してから再実行してください。

1083
DMEA001194: Secretが不正です。Secretを確認してから再実行してください。

1084
DMEA0011BE: オーナーIDが異なるので，処理できません。ペアを生成したアプリケーションで，ペアを解除してください。

2000
DMEA002000: アレイ装置との通信でエラーが発生しました。再起動が行われていない場合があります。再度，再起動してください。

2001
DMEA002001: パスワードが不正です。パスワードを確認してから再実行してください。

2002
DMEA002002: アカウントが無効です。アカウント状態を確認してから再実行してください。

2003
DMEA002003: 指定ポートのマッピング数が，最大マッピング数を超えます。不要なマッピング情報を削除してから実行してください。

2004
DMEA002004: 指定されたグループは存在しません。正しいグループを指定してください。

2005
DMEA002005: 指定されたペアは未定義です。定義済みのペアを指定してください。

2006
DMEA002006: 指定されたペアは指定されたグループに定義されていません。ペア定義を確認して再実行してください。

2007
DMEA002007: 指定されたペアは未定義，またはP-VOLが自装置側にありません。指定するペアを確認してください。ペアが定義されている場合は相手装置側から再実行してください。

2008
DMEA002008: グループ名に使用禁止文字が使用されています。グループ名を確認してください。

2009
DMEA002009: ペア名に使用禁止文字が使用されています。ペア名を確認してください。

200a
DMEA00200A: 分割時の付加文字列に使用禁止文字が使用されています。分割時の付加文字列を確認してください。

200b
DMEA00200B: 指定されたグループはペアが存在しません。正しいグループを指定してください。

200c
DMEA00200C: 指定した処理が完了しませんでした。アレイ装置の状態や接続環境を確認してから再実行してください。

200d
DMEA00200D: 指定されたペアは未定義，またはS-VOLが自装置側にありません。指定するペアを確認してください。ペアが定義されている場合は相手装置側から再実行してください。

200e
DMEA00200E: ファームウェアの交換が終了しませんでした。アレイ装置の状態やネットワークの接続環境を確認してから，更新のみを再実行してください。再実行は，正常に終了するまで３回は行ってください。再実行しても更新が正常に終了しない場合は，アレイ装置の電源をオフにしてからオンにしてください。

200f
DMEA00200F: 操作可能なペア属性ではありません。ペア定義を確認して再実行してください。

2010
DMEA002010: 操作可能なペア属性ではありません。ペア定義を確認して再実行してください。

2011
DMEA002011: 証明書のファイルサイズが不正です。証明書のファイルサイズを確認して再実行してください。

2012
DMEA002012: 指定したバッテリー数は範囲外です。バッテリー数を確認してください。

2013
DMEA002013: アレイ装置との通信でエラーが発生しました。構成情報の初期化が行われていない場合があります。再度，構成情報を初期化してください。

2014
DMEA002014: 構成情報の初期化に失敗しました。

2015
DMEA002015: アレイ装置は構成情報を初期化できない状態になっています。

2016
DMEA002016: コントローラ0との接続に失敗したため実行できません。アレイ装置の状態や接続環境を確認してから再実行してください。

2017
DMEA002017: コントローラ1との接続に失敗したため実行できません。アレイ装置の状態や接続環境を確認してから再実行してください。

2018
DMEA002018: 装置登録の構成と実際の装置構成が違います。実際の装置構成に登録内容を修正してから再実行してください。

2019
DMEA002019: 不正なIPアドレスが指定されました。またはホスト名の名前解決ができませんでした。接続先を確認して再実行してください。

201a
DMEA00201A: コントローラ0とコントローラ1に指定したIPアドレス，またはホスト名のプロトコルバージョンが一致しません。接続先を確認して再実行してください。

201b
DMEA00201B: コピーを実施しないで分割することはできません。ペアを作成してコピーが完了してから分割してください。

201c
DMEA00201C: 不正なIPアドレスが指定されました。正しいIPアドレスを指定してください。

201d
DMEA00201D: 不正なデフォルトゲートウェイアドレスが指定されました。正しいデフォルトゲートウェイアドレスを指定してください。

201e
DMEA00201E: 生成直後の自動分割指示は，グループに所属するペアに対して指定できません。指定内容を確認して，再実行してください。

201f
DMEA00201F: 相手装置の装置IDは複数変更できません。指定内容を確認して，再実行してください。

2020
DMEA002020: 指定されたリモートパス名称は未定義です。定義済みのリモートパス名称を指定してください。

2021
DMEA002021: リモートパス名称に使用禁止文字が使用されています。リモートパス名称を確認してください。

2022
DMEA002022: 指定されたシリアル番号または装置IDは存在しません。正しいシリアル番号または装置IDを指定してください。

2023
DMEA002023: 変更対象の相手装置の装置IDがありません。指定内容を確認して，再実行してください。

2024
DMEA002024: DC電源装置でないため処理できません。アレイ装置の状態を確認して再実行してください。

2025
DMEA002025: 装置の登録数が最大値を超えているため，処理できません。不要な装置情報を削除してから再実行してください。

2026
DMEA002026: 指定したパラメータはサポートしていないため，処理できません。指定内容を確認して，再実行してください。

2027
DMEA002027: CSVファイルのファイル名が50文字を超えています。ファイル名を50文字以下にして，再実行してください。

2028
DMEA002028: 指定したRAIDグループは既に定義されている，またはDPプールに使用されています。未定義のRAIDグループを指定してください。

2029
DMEA002029: ビルトインアカウントは障害監視用アカウントとしては設定できません。別のユーザIDを指定してください。

202a
DMEA00202A: 不正な共有鍵が指定されました。共有鍵を確認して再実行してください。

202b
DMEA00202B: DM-LUをマッピングすることはできません。設定ファイルの内容を確認して再実行してください。

202c
DMEA00202C: 出力先のディレクトリが存在しません。ディレクトリを確認して再実行してください。

202d
DMEA00202D: アレイ装置との通信でエラーが発生しました。計画停止が行われていない場合があります。再度，実行してください。

202e
DMEA00202E: 不正な文字が指定されました。指定可能な文字を確認して再実行してください。

202f
DMEA00202F: SATA Write & Compare Option セパレータが不正です。ファイルの内容を確認してから再実行してください。

2030
DMEA002030: SATA Write & Compare のパラメータ，または，項目名が不正です。ファイルの内容を確認してから再実行してください。

2031
DMEA002031: DPプールヘッダが不正です。ファイルの内容を確認してから再実行してください。

2032
DMEA002032: DPプール構成データが不正です。ファイルの内容を確認してから再実行してください。

2033
DMEA002033: DP RAIDグループヘッダが不正です。ファイルの内容を確認してから再実行してください。

2034
DMEA002034: DP RAIDグループ構成データが不正です。ファイルの内容を確認してから再実行してください。

2035
DMEA002035: DP RAIDグループ構成データが不正です。ファイルの内容を確認してから再実行してください。

2036
DMEA002036: セキュア通信の準備ができませんでした。しばらく待ってから再実行してください。

2037
DMEA002037: セッション情報を取得できませんでした。指定した内容を確認して再実行してください。

2038
DMEA002038: イベントログの出力ができませんでした。指定した内容を確認して再実行してください。

2039
DMEA002039: DPプール構成データに本装置では指定できないパラメータがあります。ファイルの内容を確認してから再実行してください。

203a
DMEA00203A: マスター認証鍵のバックアップファイルのパス名が250文字を超えています。パス名を250文字以下にして，再実行してください。

203b
DMEA00203B: 更新通番がありません。指定した内容を確認して再実行してください。

203c
DMEA00203C: ファイルの書き込みに失敗しました。ディレクトリに書き込み権限があるか，または空き容量があるか確認してください。

203d
DMEA00203D: ファイルのオープンに失敗しました。ファイル名を確認してから再実行してください。

203e
DMEA00203E: マスター認証鍵のバックアップファイルと同じ名前のディレクトリが存在するため，ファイルの書き込みができません。ディレクトリ名を変更してから再実行してください。

203f
DMEA00203F: ENCファームウェアが多すぎるため，読み込めません。ファイルの内容を確認してから再実行してください。

2040
DMEA002040: 指定したDM-LUは容量追加できません。LUの属性，容量，状態を確認してください。

2041
DMEA002041: Battery Charging Write Command のパラメータ，または，項目名が不正です。

2042
DMEA002042: ドライブ種別またはドライブ容量が未サポートのため，処理できません。ドライブ種別またはドライブ容量を確認して再実行してください。

2043
DMEA002043: パス0とパス1に指定したIPアドレスのプロトコルバージョンが一致しません。IPアドレスを確認して再実行してください。

2044
DMEA002044: LUN Managerが施錠，または無効化されているため処理できません。LUN Managerを有効にして再実行してください。

2045
DMEA002045: LUN Managerが有効のため処理できません。LUN Managerを施錠，または無効にして再実行してください。

2046
DMEA002046: DPプール階層ヘッダが不正です。ファイルの内容を確認してから再実行してください。

2047
DMEA002047: DPプール階層構成データが不正です。ファイルの内容を確認してから再実行してください。

2048
DMEA002048: Dynamic Tieringが施錠，または無効化されているため処理できません。Dynamic Tieringを有効にして再実行してください。

2049
DMEA002049: ファイルの書き込みに失敗しました。ディレクトリに書き込み権限があるか，または空き容量があるか確認してください。

204a
DMEA00204A: ファイルのオープンに失敗しました。再実行してください。

204b
DMEA00204B: バックアップデータ通し番号がありません。再実行してください。

204c
DMEA00204C: 暗号化鍵バックアップファイルと同じ名前のディレクトリが存在するため，ファイルの書き込みができません。ディレクトリ名を変更してから再実行してください。

204d
DMEA00204D: 暗号化鍵バックアップファイルの読み込みに失敗しました。再実行してください。

204e
DMEA00204E: 暗号化鍵バックアップファイルのパス名が250文字を超えています。パス名を250文字以下にして，再実行してください。

204f
DMEA00204F: 暗号化鍵バックアップファイルのファイル名が50文字を超えています。ファイル名を50文字以下にして，再実行してください。

2050
DMEA002050: ファイルの読み込みに失敗しました。再実行してください。

fffe
DMEA00000E: プログラム内部エラーが発生しました。少し時間を空けてから再実行してください。解決しない場合，保守員へ連絡してください。

ffff
DMEA00000D: メモリ確保ができませんでした。ほかに起動中のプログラムを終了してから再実行してください。

10000
DMEA000001: アレイ装置からBusyが報告されました。少し時間を空けてから再実行してください。

20000
DMEA000002: アレイ装置からQueue Fullが報告されました。しばらくしてから再実行してください。

30000
DMEA000003: LU0が別ホストからリザーブされています。リザーブが解除された後，再実行してください。

40000
DMEA000004: アレイ装置から受け取ったデータに誤りを検出しました。アレイ装置の状態や接続環境を確認してから再実行してください。

50000
DMEA000005: アレイ装置との通信でエラーが生じました。アレイ装置の状態や接続環境を確認してから再実行してください。

60000
DMEA000006: アレイ装置との接続に失敗しました。アレイ装置の状態や接続環境を確認してから再実行してください。

70000
DMEA000007: アレイ装置から不正な応答を受け取りました。アレイ装置の状態や接続環境を確認してから再実行してください。

70001
DMEA000009: アレイ装置からの応答がありません。アレイ装置の状態や接続環境を確認してから再実行してください。

80000
DMEA000008: アレイ装置から意味不明のエラーが報告されました。少し時間を空けてから再実行してください。

90000
DMEA00000A: アレイ装置からCHECK CONDITIONが報告されましたが詳細を取得できませんでした。少し時間を空けてから再実行してください。

900001
DMEA900001: ファイルヘッダがありません。

900002
DMEA900002: ファイルの内容が不正です。ファイルの内容を確認してから再実行してください。

900003
DMEA900003: ファイルの読み込みに失敗しました。ファイルの内容を確認してから再実行してください。

900004
DMEA900004: テープグループ構成データが不正です。ファイルの内容を確認してから再実行してください。

900005
DMEA900005: テープグループ番号が不正です。

900006
DMEA900006: テープグループは既に定義済みです。

900007
DMEA900007: 同一のテープグループ番号が存在します。

900008
DMEA900008: テープグループ数と世代数が不一致です。

900009
DMEA900009: テープ種別が不正です。

90000a
DMEA90000A: 指定したテープ種別は未サポートです。

90000b
DMEA90000B: テープ数が不正です。

90000c
DMEA90000C: 冗長構成の指定が不正です。

90000d
DMEA90000D: ノード名称，またはポート名称が不正です。

90000e
DMEA90000E: 指定したライブラリが存在しません。

90000f
DMEA90000F: 副ライブラリの指定が不正です。

900010
DMEA900010: 有効な情報がありません。

900011
DMEA900011: 現在の装置では機能をサポートしていないため，実行できません。

900012
DMEA900012: パスが長すぎます。

900013
DMEA900013: 指定したディレクトリは存在しません。

900014
DMEA900014: キー情報がありません。

900015
DMEA900015: このファイルは構成情報バックアップファイルではありません。

900016
DMEA900016: ファイルバージョンが一致しません。

900017
DMEA900017: テープグループ一覧情報が存在しません。

900018
DMEA900018: テープグループ一覧情報が不正です。

900019
DMEA900019: 文字列のフォーマットが不正です。

900020
DMEA900020: テープグループ番号が重複しています。

900021
DMEA900021: テープグループ詳細情報が不正です。

900022
DMEA900022: テープ情報が存在しません。

900023
DMEA900023: テープ情報が不正です。

900024
DMEA900024: テープグループ情報が一致しません。

900025
DMEA900025: 値が大きすぎます。

900026
DMEA900026: 指定したファイルは存在しません。

900027
DMEA900027: ファイルが指定されていません。ファイルを指定して再実行してください。

900028
DMEA900028: LU情報が存在しません。

900029
DMEA900029: LU情報が不正です。

900030
DMEA900030: 値が小さすぎます。

900031
DMEA900031: 構成情報バックアップ情報が不正です。

900032
DMEA900032: 追記バックアップ要求が正常に受領されませんでした。しばらく待ってから再実行してください。

900033
DMEA900033: データセット番号が重複しています。

900034
DMEA900034: データセット詳細情報が不正です。

1000000​
DMES000000: 再実行してください。

1010200​
DMES010200: 再実行してください。

1010600​
DMES010600: 再実行してください。

1010802​
DMES010802: 再実行してください。

1010900​
DMES010900: 再実行してください。

1011300​
DMES011300: 再実行してください。

1011401​
DMES011401: 再実行してください。

1011501​
DMES011501: 再実行してください。

1011502​
DMES011502: 再実行してください。

1011700​
DMES011700: 再実行してください。

1011701​
DMES011701: 再実行してください。

1011702​
DMES011702: 再実行してください。

1011703​
DMES011703: 再実行してください。

1011800​
DMES011800: 再実行してください。

1011801​
DMES011801: 再実行してください。

1011802​
DMES011802: 再実行してください。

1011902​
DMES011902: 再実行してください。

1011903​
DMES011903: 再実行してください。

1013200​
DMES013200: 再実行してください。

1013201​
DMES013201: 再実行してください。

1015b00
DMES015B00: 再実行してください。

1015b02
DMES015B02: 再実行してください。

1015b03
DMES015B03: 再実行してください。

1018a03
DMES018A03: 再実行してください。

1018a04
DMES018A04: 再実行してください。

1018b01
DMES018B01: 再実行してください。

1019621​
DMES019621: 設定を有効にするためには再起動が必要です。

1019625​
DMES019625: Account Authenticationを有効にしました。

1019626​
DMES019626: Account Authenticationを無効にしました。

1019627​
DMES019627: Account Authenticationを解錠しました。

1019628​
DMES019628: Account Authenticationを施錠しました。

10196f2
DMES0196F2: 構成情報バックアップ，またはリストアの開始要求をしました。

10196f7
DMES0196F7: 追記バックアップを要求しました。

101ea05
DMES01EA05: ファームウェアのダウンロードが完了しました。一部のシステムドライブへの書込みができませんでしたが，アレイ装置は継続して使用可能です。

1020400​
DMES020400: LUがフォーマット中または未フォーマットなので，処理できません。LUの状態を確認してから再実行してください。

1020401​
DMES020401: 再実行してください。

1020402​
DMES020402: 再実行してください。

1020404​
DMES020404: フォーマット中なので実行できません。フォーマットが完了してから再実行してください。

1020484​
DMES020484: アレイ装置が計画停止処理中なので実行できません。アレイ装置がReady状態で実行してください。

1020500​
DMES020500: 再実行してください。

1023e00
DMES023E00: 再実行してください。

1029500​
DMES029500: アレイ装置が停止処理中です。しばらくたって，アレイ装置を再起動してから実行してください。

1029501​
DMES029501: アレイ装置は擬似計画停止状態です。アレイ装置を再起動してから実行してください。

102959a
DMES02959A: 再実行してください。

102959b
DMES02959B: 再実行してください。

10296f3
DMES0296F3: ライブラリが接続中か未接続のため，処理できません。ライブラリを確認してから再実行してください。

10296f4
DMES0296F4: ライブラリ接続用のパスが閉塞しているため，処理できません。パスの状態を確認してから再実行してください。

1029704​
DMES029704: 省電力状態のRAIDグループがあるので処理できません。RAIDグループをスピンアップしてから再実行してください。

1030c02
DMES030C02: 再実行してください。

1031000​
DMES031000: 再実行してください。

1031102​
DMES031102: 再実行してください。

1031104​
DMES031104: 再実行してください。

1031200​
DMES031200: 再実行してください。

1031300​
DMES031300: 再実行してください。

1031401​
DMES031401: 再実行してください。

1031501​
DMES031501: 再実行してください。

1031502​
DMES031502: 再実行してください。

1031902​
DMES031902: 再実行してください。

1031903​
DMES031903: 再実行してください。

1031c01
DMES031C01: 再実行してください。

1031c02
DMES031C02: 再実行してください。

1031d00
DMES031D00: 再実行してください。

1033100​
DMES033100: 再実行してください。

1033101​
DMES033101: フォーマットが異常終了しました。少し時間を空けてから再実行してください。

1033180​
DMES033180: 指定されたLUは未フォーマットです。フォーマット済みのLUを指定してから再実行してください。

1033181​
DMES033181: 再実行してください。

1033201​
DMES033201: 再実行してください。

1038e01
DMES038E01: 再実行してください。

1039300​
DMES039300: 再実行してください。

103f000
DMES03F000: 再実行してください。

103f100
DMES03F100: 再実行してください。

1040100​
DMES040100: 再実行してください。

1040200​
DMES040200: 再実行してください。

1040300​
DMES040300: 再実行してください。

1040600​
DMES040600: 再実行してください。

1040700​
DMES040700: 再実行してください。

1040800​
DMES040800: 再実行してください。

1040801​
DMES040801: 再実行してください。

1040802​
DMES040802: 再実行してください。

1040900​
DMES040900: 再実行してください。

1041b00
DMES041B00: 再実行してください。

1043200​
DMES043200: 再実行してください。

1044400​
DMES044400: 再実行してください。

10444a0
DMES0444A0: 再実行してください。

1044c00
DMES044C00: 再実行してください。

1048a01
DMES048A01: 再実行してください。

1048a02
DMES048A02: 再実行してください。

1049000​
DMES049000: 再実行してください。

1049001​
DMES049001: 再実行してください。

1049100​
DMES049100: 再実行してください。

1049101​
DMES049101: 再実行してください。

1049502​
DMES049502: 指定した処理が実行できませんでした。アレイ装置に異常がないか確認してください。

1049504​
DMES049504: アレイ切替に失敗しました。アレイ装置の状態を確認してから再実行してください。

1049599​
DMES049599: 再実行してください。

1049900​
DMES049900: 再実行してください。

1049903​
DMES049903: PINデータの解消が完了しませんでした。少し時間をあけてから再実行してください。

104a000
DMES04A000: 再実行してください。

104e400
DMES04E400: 再実行してください。

104ea01
DMES04EA01: 再実行してください。

104ea02
DMES04EA02: 再実行してください。

104ea10
DMES04EA10: ダウングレードチェックでエラーを検出しました。別のファームウェアで実行してください。

104ea11
DMES04EA11: 指定したファームウェアのバージョンが古いため，RKLタイプ装置にインストールできません。

104eb00
DMES04EB00: バックアップFDが挿入されていないので，情報を設定できませんでした。

104eb01
DMES04EB01: アレイ装置のFDDが使用中，またはFDDに障害があるので，バックアップ情報をFDに書き込めませんでした。

104eb02
DMES04EB02: バックアップFDへ書き込みエラーが発生しました。

104eb03
DMES04EB03: 他系コントローラの閉塞により，オン中にSCSI-IDが設定できませんでした。

104f200
DMES03F200: 再実行してください。

104f300
DMES03F300: 再実行してください。

104f400
DMES04F400: 再実行してください。

104f610
DMES04F610: 再実行してください。

104f611
DMES04F611: 再実行してください。

104f620
DMES04F620: 再実行してください。

104f621
DMES04F621: 再実行してください。

104f630
DMES04F630: 再実行してください。

104f631
DMES04F631: 再実行してください。

104f640
DMES04F640: 再実行してください。

104f641
DMES04F641: 再実行してください。

104f650
DMES04F650: 再実行してください。

104f651
DMES04F651: 再実行してください。

104f660
DMES04F660: 再実行してください。

104f661
DMES04F661: 再実行してください。

104f670
DMES04F670: 再実行してください。

104f671
DMES04F671: 再実行してください。

104f800
DMES04F800: 再実行してください。

104f801
DMES04F801: 再実行してください。

104f802
DMES04F802: 再実行してください。

104f803
DMES04F803: 再実行してください。

104f804
DMES04F804: 再実行してください。

104f805
DMES04F805: 再実行してください。

104f807
DMES04F807: 再実行してください。

104f808
DMES04F808: 再実行してください。

104f809
DMES04F809: 再実行してください。

104f8f0
DMES04F8F0: 再実行してください。

104f900
DMES04F900: 再実行してください。

104f901
DMES04F901: 再実行してください。

104f902
DMES04F902: 再実行してください。

104f903
DMES04F903: 再実行してください。

104f904
DMES04F904: 再実行してください。

104f905
DMES04F905: 再実行してください。

104f906
DMES04F906: 再実行してください。

104f907
DMES04F907: 再実行してください。

104f908
DMES04F908: 再実行してください。

104f909
DMES04F909: 再実行してください。

104f9f0
DMES04F9F0: 再実行してください。

1050000​
DMES050000: 再実行してください。

1051a00
DMES051A00: 再実行してください。

1052000​
DMES052000: 再実行してください。

1052100​
DMES052100: 再実行してください。

1052400​
DMES052400: 再実行してください。

1052500​
DMES052500: LUが定義されていないか，またはホストから認識されていないので実行できません。

1052580​
DMES052580: LUの割り当てに失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

1052581​
DMES052581: RAIDグループが未定義です。定義済みのRAIDグループを指定してください。

1052583​
DMES052583: LUキャッシュ常駐の設定条件に違反するので，設定できません。

1052584​
DMES052584: RAID1+0フルマッピングを定義した際のRAIDグループ内の最終LBAの値と現在値が違います。

1052590​
DMES052590: LUへのオーナー権がないコントローラでLU切り替え対象のコマンドを受けました（TRESPASSモードの場合）。

10525a0
DMES0525A0: 再実行してください。

1052600​
DMES052600: 処理が失敗しました。指定が正しいか確認してください。

1052601​
DMES052601: 処理が失敗しました。指定が正しいか確認してください。

1052602​
DMES052602: 処理が失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

1052604​
DMES052604: Persistent Reserveコマンドのタイプが異なるので，Persistent Reservationを解放できません。

1055504​
DMES055504: 一つのLUに対し32個以上のReservation Keyを登録することはできません。

1058c01
DMES058C01: 再実行してください。

1059401​
DMES059401: 再実行してください。

1059503​
DMES059503: アレイ切替に失敗しました。アレイ装置の状態を確認してから再実行してください。

1059505​
DMES059505: コントローラが閉塞しているため処理できません。コントローラ状態を回復してから再実行してください。

1059510​
DMES059510: ファームウェア交換中のため処理できません。

1059511​
DMES059511: SVP交換中なので処理が実行できません。

1059520​
DMES059520: アレイ装置が処理不可能な状態になっているので，指定した機能が実行できません。アレイ装置に異常がないか，装置構成が変更されていないか確認してください。

1059521​
DMES059521: PINオーバ状態なので，デュアルアクティブからホットスタンバイへの変更，およびホットスタンバイからデュアルアクティブへの変更はできません。PINデータの復旧を行ってから再実行してください。

1059530​
DMES059530: 指定したユーザIDが登録されていません。

1059531​
DMES059531: ほかのユーザがログイン中なので実行できません。

1059532​
DMES059532: 指定したユーザIDはすでに登録されています。

1059533​
DMES059533: すでに20ユーザが登録されているので，登録できません。

1059534​
DMES059534: 指定したパスワードが一致しません。

1059535​
DMES059535: ほかのユーザがログイン中です。

1059536​
DMES059536: 指定した機能は実装されていないか，無効化されている，または，施錠されているので使用できません。

1059537​
DMES059537: ログインしていないので実行できません。

1059540​
DMES059540: 指定したRAIDグループの範囲内にスペアディスクが定義されています。スペアディスクを含まない範囲を指定してください。

1059541​
DMES059541: RAIDグループ内のドライブ容量不正またはRAIDグループ容量が大き過ぎます。

1059542​
DMES059542: 指定したドライブはスペアドライブとして使用できません。

1059543​
DMES059543: スペアドライブの定義数が最大数に達しているので設定できません。

1059544​
DMES059544: 指定したドライブはすでにスペアドライブとして定義されているか，RAIDグループ内のドライブです。

1059545​
DMES059545: 指定したドライブ容量がRAIDグループ内のドライブ容量より小さいので設定できません。

1059546​
DMES059546: 指定したドライブはスペアドライブとして定義されていません。

1059547​
DMES059547: 指定したスペアドライブは使用中なので解除できません。

1059548​
DMES059548: 指定した機能はすでに解錠されています。

1059549​
DMES059549: 指定した機能はすでに施錠されています。

105954a
DMES05954A: 指定された有償化キーコードが不正です。

105954b
DMES05954B: 未実装または閉塞のドライブがあるのでRAIDグループの定義はできません。

105954c
DMES05954C: 指定されたドライブは未実装，または閉塞状態なので，スペア定義はできません。

105954d
DMES05954D: TargetモードがM-TID，M-LUN（マッピングモード）でないので設定できません。TargetモードをM-TID，M-LUNにしてください。

105954e
DMES05954E: Target情報の変更または削除が行われているので設定できません。追加だけをしてください。

1059550​
DMES059550: Write禁止なので処理できません。

1059551​
DMES059551: 隠ぺいモードがONなので処理できません。

1059552​
DMES059552: カップリング中のLU，またはコマンドデバイスが存在するので処理できません。

1059554​
DMES059554: コマンドデバイスが未登録なので処理できません。

1059555​
DMES059555: ストライプサイズが64KBでないので処理できません。

1059557​
DMES059557: P-VOLとS-VOLのLU容量が不一致です。LUの容量を確認してください。

1059558​
DMES059558: 指定したLUは統合LUである，または統合LUが存在するので処理できません。

1059559​
DMES059559: 指定したLUは常駐LUまたは予約常駐LUなので，処理できません。常駐LUまたは予約常駐LUを解除してから再実行してください。

105955a
DMES05955A: 担当コントローラが異なるLUは統合できません。担当コントローラが同一のLUを指定してください。

105955b
DMES05955B: LUの担当コントローラの変更予約状態では統合できません。予約を解除してから再実行してください。

105955c
DMES05955C: RAID0のLUは統合できません。RAID0以外のLUを指定してください。

105955d
DMES05955D: ロジカルユニットの最大サイズを超えるため統合できません。

105955e
DMES05955E: 指定したLUは統合LUでないので分離できません。統合LUを指定してください。

1059560​
DMES059560: TargetモードがM-TID，M-LUN（マッピングモード）でないので設定できません。TargetモードをM-TID，M-LUNにしてください。

1059561​
DMES059561: TargetモードがM-TID，M-LUN（マッピングモード）で，Target情報が設定されているので情報の設定ができません。

1059562​
DMES059562: 指定したサブLUは統合LUなので統合できません。サブLUには統合されていないLUを指定してください。

1059563​
DMES059563: 指定したLUはサブLUなので，統合または分離ができません。メインLUを指定してください。

1059564​
DMES059564: LU0をサブLUとして統合することはできません。サブLUにはLU0以外を指定してください。

1059565​
DMES059565: LUの状態が正常または縮退でないので統合できません。統合する場合は正常または縮退状態のLUを指定してください。

1059566​
DMES059566: 指定したLU番号が装置の最大LU数を超えているため処理できません。装置の最大LU数以内の値を指定してください。

1059568​
DMES059568: 指定したRAIDグループにLU0が含まれており，ほかのRAIDグループにもLUがあります。LU0以外のLUを残してLU0が含まれるRAIDグループを削除することはできません。

1059569​
DMES059569: 指定したLUは最終設定LUではないので削除できません。

105956a
DMES05956A: LU0が未設定の状態でほかのLUは設定できません。LU0を設定してからほかのLUを設定してください。

105956b
DMES05956B: サポート容量を超えています。不要なペアを解除してください。

1059571​
DMES059571: パス設定に失敗しました。アレイ装置の設定を確認してから再度実行してください。

1059572​
DMES059572: パス削除に失敗しました。アレイ装置の設定を確認してから再度実行してください。

1059573​
DMES059573: 指定されたオプションと同時に解錠できないオプションがすでに解錠されています。

1059574​
DMES059574: リモートレプリケーション実行中のため，指定された処理が実行できません。

1059575​
DMES059575: パス設定済みなので，指定されたオプションを施錠，または，無効にできません。

1059577​
DMES059577: ペア形成中なので，指定された処理が実行できません。

105957a
DMES05957A: ペア状態が障害サスペンド状態なので，指定された処理が実行できません。ペア状態を正常にしてから再実行してください。

105957b
DMES05957B: ペア中なので，処理が実行できません。ペア解除してから再実行してください。

105957c
DMES05957C: ほかのアレイ装置がペアを形成しているので，指定された処理が実行できません。

105957d
DMES05957D: 流入制限オーバーなので，指定された処理が実行できません。

105957e
DMES05957E: ShadowImageのペア状態が不正なので，指定された処理が実行できません。

105957f
DMES05957F: 指定されたオプションはファイバ専用なので，解錠できません。

1059580​
DMES059580: RAID Managerからの処理を受領中なので，指定された処理が実行できません。しばらくしてから再実行してください。

1059590​
DMES059590: アレイ装置が128LU対応システムなので，指定された処理が実行できません。

1059591​
DMES059591: ShadowImageペア数がすでに最大サポート数に達しているので，指定された処理が実行できません。

1059596​
DMES059596: 再実行してください。

1059600​
DMES059600: 指定された処理が実行できません。少し時間を空けてから再実行してください。

1059601​
DMES059601: 指定されたホストグループ番号が不正です。

1059602​
DMES059602: 有償オプション対象外なので，指定された処理が実行できません。

1059603​
DMES059603: LUの最大容量を超えるので，指定された処理が実行できません。

1059606​
DMES059606: 指定されたLUは無効化されています。無効化されていないLUを指定してから再実行してください。

1059607​
DMES059607: DMES059607: ペア中のLU，またはSnapShotロジカルユニットが存在するため処理できません。

105960a
DMES05960A: データプールに追加済みのLUが存在するので処理できません。

1059612​
DMES059612: 指定したLUはクイックフォーマット実行中なので，処理できません。クイックフォーマットが完了してから再実行してください。

1059615​
DMES059615: 指定したLUはCOW Snapshotペアなので，処理できません。ペアを解除してから再実行してください。

1059617​
DMES059617: 指定したRAIDレベルは未サポートなので，処理できません。サポートしているRAIDレベルを指定してから再実行してください。

105961a
DMES05961A: パリティ回復が完了していないので，処理できません。パリティ回復が完了してから再実行してください。

105961d
DMES05961D: 異なるドライブ種別が指定されたので，RAIDグループを作成できません。ドライブ種別を確認してから再実行してください。

105961e
DMES05961E: PORT内で，一つの内部LUNを複数のホストLUNにはマッピングできません。指定した内容を確認してから再実行してください。

105961f
DMES05961F: Hi-Copyのペアを形成中のLUがあるので，処理できません。ペアを解除してから再実行してください。

10596f5
DMES0596F5: ライブラリで実行中の処理があるためマイクロプログラムの交換が開始できませんでした。処理が終了するのを待って再実行してください。

10596f6
DMES0596F6: ライブラリで実行中の処理があるため，処理できません。処理が終了するのを待って再実行してください。

10596f7
DMES0596F7: LTO4のテープドライブが存在するため，ダウングレードできません。LTO4のテープドライブを外してから再実行するか，別のマイクロプログラムで実行してください。

10596f8
DMES0596F8: 統合LUが解錠されているため，ダウングレードできません。施錠してから再実行するか，別のマイクロプログラムで実行してください。

10596f9
DMES0596F9: ShadowImageが解錠されているため，ダウングレードできません。施錠してから再実行するか，別のマイクロプログラムで実行してください。

10596fa
DMES0596FA: LTO4のテープ，またはテープグループが存在するため，ダウングレードできません。LTO4のテープを取り出し，テープグループを削除し，インベントリを実施してから再実行するか，別のマイクロプログラムで実行してください。

10596fb
DMES0596FB: Cartridge Cell Licenseが解錠されているため，ダウングレードできません。施錠してから再実行するか，別のマイクロプログラムで実行してください。

10596fc
DMES0596FC: 未サポートのライブラリが接続されているため，ダウングレードできません。未サポートのライブラリを削除してから再実行するか，別のマイクロプログラムで実行してください。

105ea03
DMES05EA03: ファームウェアのダウンロード処理が失敗しました。指定したファームウェアと，アレイ装置の組合せが適切か，確認してください。

105ea04
DMES05EA04: オン中ファームウェア交換が失敗しました。アレイ装置を確認してください。

105ea10
DMES05EA10: ダウングレードチェックでエラーを検出しました。別のファームウェアで実行してください。

105ea12
DMES05EA12: 128LU版ファームウェアから，64LU版ファームウェアへの変更はできません。

105ea14
DMES05EA14: 高速シーケンシャルライトモードが有効の時はダウングレードできません。高速シーケンシャルライトモードを無効にしてから再実行してください。

105ea15
DMES05EA15: ランダム簡易バッファサイズ0%指定が有効の時はダウングレードできません。ランダム簡易バッファサイズ0%指定を無効にしてから再実行してください。

105ea16
DMES05EA16: 現在のスペアドライブの構成ではダウングレードできません。スペアドライブをすべて解除してから再実行してください。

105ea17
DMES05EA17: ユニットが混在しているので，ダウングレードできません。ATユニットをはずしてから再実行してください。

105ea18
DMES05EA18: ShadowImage I/O切り替えモードが有効の時はダウングレードできません。ShadowImage I/O切り替えモードを無効にしてから再実行してください。

105ea19
DMES05EA19: COW SnapshotとLUキャッシュ常駐が解錠されている，または施錠後に再起動されていないので，ダウングレードできません。どちらかを施錠した状態で，アレイ装置を再起動してから実行してください。

105ea1a
DMES05EA1A: 読み込み済みのファームウェアは，このアレイ装置に対応していないためダウンロードできません。別のファームウェアを使用してください。

105ea1b
DMES05EA1B: RAID6のRAIDグループが存在するため，ダウングレードできません。RAID6のRAIDグループを削除してから再実行するか，別のファームウェアで実行してください。

105ea1c
DMES05EA1C: 未サポートのユニットが接続されているため，ダウングレードできません。未サポートのユニットを外してから再実行するか，別のファームウェアで実行してください。

105ea1d
DMES05EA1D: 未サポートのキャッシュが接続されているため，ダウングレードできません。未サポートのキャッシュを外してから再実行するか，別のファームウェアで実行してください。

105ea1e
DMES05EA1E: 指定したコントローラに接続されているNNCがシャットダウンされていないので，実行できません。NNCをシャットダウンしてから再実行してください。

105ea1f
DMES05EA1F: NNCがシャットダウンされていないので，実行できません。NNCをシャットダウンしてから再実行してください。

105ea20
DMES05EA20: アレイ装置は再起動ができない状態になっています。

105ea30
DMES05EA30: ループに障害があるためENCファームウェアのダウンロード，または交換できません。全てのループを正常にしてから再実行してください。

105ea31
DMES05EA31: ENCファームウェア交換中のため実行できません。ENCファームウェアの交換が完了してから再実行してください。

105ea32
DMES05EA32: ENCファームウェアのダウンロード処理が失敗しました。指定したENCファームウェアと，アレイ装置の組合せが適切か，確認してください。

105ea33
DMES05EA33: このレビジョンのENCファームウェアはダウンロードできません。別のENCファームウェアを使用してください。

105ea34
DMES05EA34: ENCファームウェアの整合性エラーが発生しました。別のENCファームウェアを使用してください。

105ea35
DMES05EA35: ENCファームウェアはダウンロードされていません。ダウンロード後再実行してください。

105ea36
DMES05EA36: オン中ENCファームウェア交換が失敗しました。アレイ装置を確認してください。

105ea40
DMES05EA40: 自動ダウンロードが有効になっているので，実行できません。自動ダウンロードを無効にしてから再実行してください。

105ea41
DMES05EA41: ENCファームウェア交換中のため実行できません。ENCファームウェアの交換が完了してから再実行してください。

105ea42
DMES05EA42: 障害処理中のため，処理できません。しばらく待ってから再実行してください。

105ea43
DMES05EA43: コントローラが閉塞しているため，処理できません。コントローラ状態を回復してから再実行してください。

105ea44
DMES05EA44: ENCが閉塞しているため，処理できません。ENC状態を回復してから再実行してください。

105ea45
DMES05EA45: シングルコントローラ構成なので，処理できません。システム構成を確認してください。

105ea46
DMES05EA46: このレビジョンのENCファームウェアは交換できません。別のENCファームウェアを使用してください。

105ea49
DMES05EA49: CPUの負荷が高いため，ファームウェア交換できません。しばらくしてから再実行してください。

105eb04
DMES05EB04: アレイ装置のFDDが使用中なので，FDDの診断ができませんでした。

1062900​
DMES062900: 再実行してください。

1062a00
DMES062A00: 再実行してください。

1062a03
DMES062A03: Persistent ReserveコマンドのClearサービスアクションによって，当該LUのReservation Key，Persistent Reservationをすべてクリアしました。

1062a04
DMES062A04: Persistent ReserveコマンドのRegisterまたはRegister & Ignore Keyサービスアクションにより，Reservation Keyが削除され，Persistent Reservationが解放されました。

1062a05
DMES062A05: Persistent ReserveコマンドのPreemptまたはPreempt & Abortサービスアクションにより，Reservation Keyが削除されました。

1062f00
DMES062F00: 再実行してください。

1063f01
DMES063F01: ファームウェアがダウンロードされました。

1068200​
DMES068200: 再実行してください。

1068201​
DMES068201: 再実行してください。

1068202​
DMES068202: 再実行してください。

1068210​
DMES068210: 再実行してください。

1068211​
DMES068211: 再実行してください。

1068212​
DMES068212: 再実行してください。

1068213​
DMES068213: 再実行してください。

1068214​
DMES068214: 再実行してください。

1068215​
DMES068215: 再実行してください。

1068216​
DMES068216: 再実行してください。

1068217​
DMES068217: 再実行してください。

1068218​
DMES068218: 再実行してください。

1068219​
DMES068219: 再実行してください。

106821a
DMES06821A: 再実行してください。

1068300​
DMES068300: 再実行してください。

1068400​
DMES068400: 再実行してください。

1079578​
DMES079578: データコピー中なので，指定された処理が実行できません。

1079595​
DMES079595: 再実行してください。

1079597​
DMES079597: 再実行してください。

1079598​
DMES079598: 再実行してください。

10b3d00
DMES0B3D00: 再実行してください。

10b4300
DMES0B4300: 再実行してください。

10b4500
DMES0B4500: 再実行してください。

10b4700
DMES0B4700: 再実行してください。

10b4800
DMES0B4800: 再実行してください。

10b4900
DMES0B4900: 再実行してください。

10b4a00
DMES0B4A00: 再実行してください。

10b4b00
DMES0B4B00: 再実行してください。

10b4e00
DMES0B4E00: 再実行してください。

10b9531
DMES0B9531: ほかのユーザがログイン中なので，実行できません。

10bc000
DMES0BC000: 再実行してください。

10bc001
DMES0BC001: 再実行してください。

10bc002
DMES0BC002: 再実行してください。

10bc100
DMES0BC100: 再実行してください。

10bc200
DMES0BC200: 再実行してください。

10bda00
DMES0BDA00: ドライブが復旧処理中なので，処理できません。少し時間を空けてから再実行してください。

10bfd00
DMES0BFD00: LU切り替えなので処理できません。オーナー権のあるコントローラに接続してから実行してください。

10bfd01
DMES0BFD01: LU切り替えなので処理を中断しました。少し時間を空けてから再実行してください。

3010001​
DMED010001: ポート内に同一のホストグループ名称があります。ホストグループ名称を確認してから再実行してください。

3010002​
DMED010002: ポート内に同一のWWN名称があります。WWN名称を確認してから再実行してください。

3010003​
DMED010003: WWNは定義されていないホストグループに割り当てられません。定義されているホストグループを指定してから再実行してください。

3010004​
DMED010004: ホストグループセキュリティが有効のポートがあるので処理が実行できません。すべてのポートのホストグループセキュリティを無効に設定してから再実行してください。

3010005​
DMED010005: Targetセキュリティが有効のポートがあるので，処理できません。すべてのポートのTargetセキュリティを無効にしてから再実行してください。

3010006​
DMED010006: 指定した名称はホストグループ0のデフォルト名称なので処理できません。名称を確認してから再実行してください。

3020001​
DMED020001: ダーティ掃き出し契機が有効範囲外です。有効な範囲内の値を指定してから再実行してください。

3020002​
DMED020002: ダーティ掃き出し停止契機が有効範囲外です。有効な範囲内の値を指定してから再実行してください。

3020003​
DMED020003: ダーティ掃き出し契機の値がダーティ掃き出し停止契機の値以下です。値を確認してから再実行してください。

3020004​
DMED020004: 先読み起動契機が有効範囲外です。有効な範囲内の値を指定してから再実行してください。

3020005​
DMED020005: LU番号が有効範囲外です。有効な範囲内のLU番号を指定してから再実行してください。

3020006​
DMED020006: 予約ランダム簡易バッファサイズが有効範囲外です。有効な範囲内の値を指定してから再実行してください。

3020007​
DMED020007: ランダム簡易バッファサイズ0%指定の指定方法に誤りがあります。指定方法を見直してください。

3020008​
DMED020008: 先読み判断数が有効範囲外です。有効な範囲内の値を指定してから再実行してください。

3020009​
DMED020009: 先読み量が有効範囲外です。有効な範囲内の値を指定してから再実行してください。

302000a
DMED02000A: 次回先読み契機の指定方法に誤りがあります。指定方法を見直してください。

302000b
DMED02000B: システムパラメータのマルチストリームモードが無効なので設定できません。マルチストリームモードを有効にしてから再実行してください。

3020010​
DMED020010: シーケンシャル判定数が有効ではありません。有効な範囲内の値を指定してから再実行してください。

3020011​
DMED020011: 基本先読み量が有効ではありません。有効な範囲内の値を指定してから再実行してください。

3020012​
DMED020012: 固定先読み量が有効ではありません。有効な範囲内の値を指定してから再実行してください。

3020013​
DMED020013: ダーティ掃き出し契機の値がダーティ掃き出し停止契機の値以下です。値を確認してから再実行してください。

3020014​
DMED020014: ロードバランシングの値が範囲外です。有効な値を設定してください。

3020015​
DMED020015: ロードバランシングの監視時間が範囲外です。有効な値を設定してください。

3030001​
DMED030001: 指定されたLUはすでに無効化されています。LUの状態を確認してから再実行してください。

3030002​
DMED030002: LU数が装置の最大LU数に達しています。不要なLUを削除してから再実行してください。

3030003​
DMED030003: 指定されたLUは無効化されていません。無効化されたLUを指定してから再実行してください。

3030004​
DMED030004: 指定されたLU容量は指示LUの容量を上回っています。LUの容量を確認してから再実行してください。

3030006​
DMED030006: 指定されたLUは無効化されていません。無効化されたLUを指定してから再実行してください。

3030007​
DMED030007: 指定されたLUは未フォーマットです。フォーマット済みのLUを指定してから再実行してください。

3030008​
DMED030008: LU数が装置の最大LU数に達しています。不要なLUを削除してから再実行してください。

3030009​
DMED030009: 指定したLUは常駐LUまたは予約常駐LUなので，処理できません。常駐LUまたは予約常駐LUを解除してから再実行してください。

303000a
DMED03000A: 指定されたLU容量はLUの最小容量以下です。LUの最小容量より大きな容量を指定してから再実行してください。

303000b
DMED03000B: アクセスレベルが設定されているので，処理できません。属性をRead/Writeにして，S-VOLのモードを有効にしてから再実行してください。

3040001​
DMED040001: 指定されたLUに統合LUのサブLUが含まれています。LU状態を確認してから再実行してください。

3040003​
DMED040003: 指定されたLUに縮退または閉塞状態のLUが含まれています。LU状態を確認してから再実行してください。

3040004​
DMED040004: 指定されたLU内のドライブに未実装のドライブが含まれています。ドライブの状態を確認してから再実行してください。

3040005​
DMED040005: 指定されたLUに無効化されたLUが含まれています。LUの状態を確認してから再実行してください。

3040006​
DMED040006: パスワードプロテクションのログイン中です。パスワードプロテクションの機能を無効にしてから再実行してください。

3040007​
DMED040007: 一括フォーマット登録されたLUがありません。

3040008​
DMED040008: システムパラメータのドライブ閉塞モードがONの場合，フォーマット済みのLUを，一括フォーマット登録することはできません。 フォーマットする場合は，システムパラメータのドライブ閉塞モードをOFFにしてください。

3040009​
DMED040009: アクセスレベルが設定されているので，処理できません。属性をRead/Writeにして，S-VOLのモードを有効にしてから再実行してください。

3050001​
DMED050001: 指定したLUにPINが存在するか，PINオーバ状態なので処理できません。PINデータを復旧してから再実行してください。

3050002​
DMED050002: キャッシュセグメントが不足しているので，処理できません。しばらくしてから再実行してください。

3050003​
DMED050003: 指定したLUはホストから連続的にWriteコマンドを受領しているか，装置が高負荷で動作しているので，処理できません。しばらくしてから再実行してください。

3050004​
DMED050004: 指定したLUは常駐LUまたは予約常駐LUなので，処理できません。常駐LUまたは予約常駐LUを解除してから再実行してください。

3050005​
DMED050005: LUの切り替えに適切なパーティションがないので，処理できません。パーティションの設定を確認してから再実行してください。

3050006​
DMED050006: 指定したLUは，キャッシュパーティションの変更が予約されているので，処理できません。キャッシュパーティションを変更してから再実行してください。

3050007​
DMED050007: LUの切り替えをしているので，処理できません。しばらくしてからから再実行してください。

3050008​
DMED050008: LUの切り替えをしているので，処理できません。しばらくしてから再実行してください。

3050009​
DMED050009: LU切り替えでタイムアウトが発生しました。少し時間をあけてから再実行してください。

305000a
DMED05000A: コントローラが閉塞したので，処理できません。コントローラの状態を回復してから再実行してください。

305000b
DMED05000B: LUが使用するパーティションのコントローラが異なる，またはパーティションが異なるため設定できません。同じコントローラのパーティション，または同じパーティションを使用するLUを指定してください。LUのパーティションが0または1に設定されている場合は，ペアパーティションをautoに設定してください。

305000c
DMED05000C: プログラム内部エラーが発生しました。少し時間をあけてから再実行してください。解決しない場合，保守員へ連絡してください。

305000d
DMED05000D: コントローラ回復中のLU切り替えでタイムアウトが発生しました。少し時間をあけてから再実行してください。

305000e
DMED05000E: リモートレプリケーション実行中のため指定された処理が実行できません。リモートレプリケーションが完了してから再実行してください。

305000f
DMED05000F: 指定したロジカルユニットはShadowImageペアを構成しており，指定したロジカルユニットが構成するペア，またはそのペアとP-VOLを共有する別のShadowImageペアに，状態がSynchronizing，またはReverse Synchronizingのものが含まれるため，オーナー権の変更はできません。指定したロジカルユニットが構成しているペア，またはそのペアとP-VOLを共有するすべてのペアの状態がSplit，PairedまたはFailureに遷移してから再実行してください。

3050010​
DMED050010: 指定したロジカルユニットはボリュームマイグレーションペアを構成しており，そのペアの状態がSynchronizingであるため，LU切り替えはできません。ペア状態がSynchronizing以外のときに，再度実行してください。

3050011​
DMED050011: 指定したロジカルユニットはオートマイグレーション実行中であるため，LU切り替えはできません。オートマイグレーションが完了してから，再度実行してください。

3050012​
DMED050012: 指定したロジカルユニットはShadowImageペアを構成しており，指定したロジカルユニットが構成するペア，またはそのペアとP-VOLを共有する別のShadowImageペアに，状態がSynchronizing，Reverse Synchronizing，Split Pending，またはPaired Internally Synchronizingのものが含まれるため，オーナー権の変更はできません。指定したロジカルユニットが構成しているペア，またはそのペアとP-VOLを共有するすべてのペアの状態がSplit，PairedまたはFailureに遷移してから再実行してください。

3070001​
DMED070001: コントローラ間でホストインタフェースボード実装数，またはインタフェースボードの種別が異なるので，ID引き継ぎに設定できません。インタフェースボードの状態を確認してから再実行してください。

3070002​
DMED070002: 不正なIPアドレスが指定されました。正しいIPアドレスを指定してください。

3070004​
DMED070004: ホストからのWriteコマンドが処理中なので，高速シーケンシャルライトモードを無効にできません。少し時間をあけてから再実行するか，再起動を伴ったシステムパラメータ設定を行ってください。

3070005​
DMED070005: マルチストリームモードと高速シーケンシャルライトモードを同時に有効にすることはできません。

3070006​
DMED070006: S-VOL Switch状態のShadowImageペアが存在する場合は，ShadowImage I/O切り替えモードを無効にできません。ペア状態を正常にしてから再実行してください。

3070007​
DMED070007: Cache Partition Managerが有効なので，シングルまたはデュアルコントローラー構成に変更できません。Cache Partition Managerを施錠，または無効にしてから再実行してください。

3070008​
DMED070008: 指定したポート番号は範囲外です。ポート番号を確認してください。

3070009​
DMED070009: 他系コントローラのポート番号は設定できません。設定するコントローラを確認してください。

3070010​
DMED070010: 指定されたセキュアポート番号は範囲外です。セキュアポート番号を確認してください。

3070011​
DMED070011: 他系コントローラのセキュアポート番号は設定できません。設定するコントローラを確認してください。

3070012​
DMED070012: 通常ポート番号とセキュアポート番号が重複しています。異なるポート番号を設定してください。

3070013​
DMED070013: 通常ポート有効/無効の変更は通常ポートから設定できません。セキュアポートから再実行してください。

3070014​
DMED070014: ポート番号の変更と通常ポート有効/無効の変更は同時に設定できません。指定内容を確認して，再実行してください。

3070015​
DMED070015: 他系コントローラの通常ポート有効/無効の変更は設定できません。設定するコントローラを確認してください。

3070016​
DMED070016: 指定したポート番号は予約されています。予約されていないポート番号を設定してください。

3070100​
DMED070100: シングルコントローラ構成をサポートしていないオプションが解錠されているため，処理できません。施錠してから再実行してください。

3080001​
DMED080001: データプールが使用できません。アレイ装置を再起動してください。

3080002​
DMED080002: リストア実行中のLUが存在するので，処理できません。少し時間を空けてから再実行してください。

3080003​
DMED080003: データプールに追加するLUが指定されていないので，処理できません。

3080004​
DMED080004: 同じLU番号を複数指定しているので，処理できません。LU番号を確認してから再実行してください。

3080005​
DMED080005: 指定したLU番号が有効範囲外です。有効な範囲内のLU番号を指定してから再実行してください。

3080006​
DMED080006: 指定したLUの状態が正常または縮退でないので，処理できません。正常または縮退状態のLUを指定してから再実行してください。

3080007​
DMED080007: 指定したLUのRAIDレベルまたはHDUコンビネーションが未サポートなので，処理できません。サポートしているRAIDレベルおよびHDUコンビネーションを確認してから再実行してください。

3080008​
DMED080008: 指定したデータプールにはすでに最大LU数が追加されているので，処理できません。データプール内のLUを削除してから再実行してください。

3080009​
DMED080009: 指定したLUは統合LUなので，処理できません。統合LUを分離してから再実行してください。

308000a
DMED08000A: 指定したLUはShadowImageペアなので，処理できません。ペアを解除してから再実行してください。

308000b
DMED08000B: 指定したLUはリモートレプリケーションペアのため，処理できません。ペアを解除してから再実行してください。

308000c
DMED08000C: 指定したLUはコマンドデバイスなので，処理できません。コマンドデバイスを解除してから再実行してください。

308000d
DMED08000D: 指定したLUは無効化されているので，処理できません。LUを復元してから再実行してください。

308000e
DMED08000E: 指定したLUはSnapShotペア，またはSnapShotロジカルユニットのため，処理できません。ペアを解除，または別のLUを指定して再実行してください。

308000f
DMED08000F: 指定したLUはSnapShotロジカルユニットに設定済みのため，処理できません。別のLUを指定して再実行してください。

3080010​
DMED080010: 指定したLUはすでにデータプールに追加済みなので，処理できません。別のLUを指定してから再実行してください。

3080012​
DMED080012: 指定したLUの担当コントローラとデータプールの担当コントローラが異なるので，処理できません。LUの担当コントローラを確認してから再実行してください。

3080013​
DMED080013: 指定したLUはホストから連続的にWriteコマンドを受領しているので，処理できません。少し時間を空けてから再実行してください。

3080014​
DMED080014: ほかのLUがデフォルト担当コントローラ変更中なので，処理できません。少し時間を空けてから再実行してください。

3080015​
DMED080015: 指定したLUはPINオーバ状態なので，処理できません。PINデータの復旧を行ってから再実行してください。

3080016​
DMED080016: 指定したLUの容量ではキャッシュブロックが確保できないので，処理できません。別のLUを指定してから再実行してください。

3080017​
DMED080017: 指定したデータプールにLUが追加されていないので，処理できません。

3080018​
DMED080018: 指定したデータプールにCOW Snapshotのペアがあるので，処理できません。ペアを解除してから再実行してください。

3080019​
DMED080019: 削除するデータプールが指定されていないので，処理できません。

308001a
DMED08001A: データプール使用率のしきい値が指定されていないので，処理できません。

308001b
DMED08001B: 指定したしきい値が有効範囲外です。有効な範囲内の値を指定してから再実行してください。

308001c
DMED08001C: 指定したLUの容量が2GB以下なので，処理できません。2GBより大きい容量のLUを指定してから再実行してください。

308001d
DMED08001D: 指定したLUのS-VOLモードが無効なので，処理できません。S-VOLモードを有効にしてから再実行してください。

308001e
DMED08001E: 指定したLUはクイックフォーマット実行中なので，処理できません。クイックフォーマットが完了してから再実行してください。

308001f
DMED08001F: 64個を超えるLUが指定されました。64個以内のLUを指定してください。

3080020​
DMED080020: 指定したLUとデータプールのドライブ種別が異なるので，処理できません。ドライブ種別を確認してから再実行してください。

3080021​
DMED080021: 指定したLUは常駐LUまたは予約常駐LUなので，処理できません。常駐LUまたは予約常駐LUを解除してから再実行してください。

3080022​
DMED080022: 指定したLUは常駐LUまたは予約常駐LUなので，処理できません。常駐LUまたは予約常駐LUを解除してから再実行してください。

3080023​
DMED080023: データプールにUnit0とUnit1以降のLUは混在できません。

3080024​
DMED080024: DM-LUが設定されていないので，実行できません。DM-LUを設定してから再実行してください。

3080025​
DMED080025: 指定したLUはキャッシュパーティションの変更が予約されているので，処理できません。別のLUを指定してから再実行してください。

3080026​
DMED080026: すでにシステムで取り扱い可能な最大数のロジカルユニットが追加されています。データプールからロジカルユニットを削除して再実行してください。

3080027​
DMED080027: データプールのロジカルユニットがシステムで取り扱い可能な最大数をオーバーします。データプールからロジカルユニットを削除して再実行してください。

3080028​
DMED080028: DPプール内とRAIDグループ内のロジカルユニットを同一データプールに混在することはできません。ロジカルユニットを確認してから再実行してください。

3080029​
DMED080029: 指定したロジカルユニットの所属するDPプールの状態が閉塞であるため，処理できません。回復してから再実行してください。

308002a
DMED08002A: 指定したDPプールの使用容量の状態が容量枯渇のため，処理できません。DPプールの容量を拡張してから再実行してください。

308002b
DMED08002B: DPプールを削除中のため，処理できません。処理が完了してから再実行してください。

308002c
DMED08002C: DPプールを作成中のため，処理できません。処理が完了してから再実行してください。

308002d
DMED08002D: DPプールの容量を拡張中のため，処理できません。処理が完了してから再実行してください。

308002e
DMED08002E: DPプールを回復中のため，処理できません。処理が完了してから再実行してください。

3090001​
DMED090001: 指定したP-VOLのLU番号が有効範囲外です。有効な範囲内のLU番号を指定してから再実行してください。

3090003​
DMED090003: 指定したSnapShotロジカルユニットのLU番号が有効範囲外です。有効な範囲内のLU番号を指定して再実行してください。

3090004​
DMED090004: 作成または削除するSnapShotロジカルユニットのLU番号が指定されていないため，処理できません。

3090005​
DMED090005: SnapShotロジカルユニットに同じLU番号を複数指定しているため，処理できません。LU番号を確認して再実行してください。

3090006​
DMED090006: 指定したLUの状態が正常または縮退でないので，処理できません。正常または縮退状態のLUを指定してから再実行してください。

3090007​
DMED090007: 指定したP-VOLの担当コントローラ側のデータプールにLUが存在しないので，処理できません。データプールにLUを追加してから再実行してください。

3090008​
DMED090008: 指定したP-VOLのRAIDレベルまたはHDUコンビネーションが未サポートなので，処理できません。サポートしているRAIDレベルおよびHDUコンビネーションを確認してから再実行してください。

3090009​
DMED090009: 指定したP-VOLに対してSnapShotロジカルユニットが既に最大数作成済みのため，処理できません。不要なSnapShotロジカルユニットを削除してから再実行してください。

309000a
DMED09000A: 指定したLUは定義済みです。未定義のLUを指定してください。

309000b
DMED09000B: 指定したP-VOLは統合LUなので，処理できません。統合LUを分離してから再実行してください。

309000c
DMED09000C: 指定したP-VOLはShadowImageペアなので，処理できません。ペアを解除してから再実行してください。

309000d
DMED09000D: 指定したP-VOLはリモートレプリケーションペアのため，処理できません。ペアを解除してから再実行してください。

309000e
DMED09000E: 指定したP-VOLはCOW Snapshotのペアになっているので，処理できません。ペアを解除してから再実行してください。

309000f
DMED09000F: 指定したP-VOLはコマンドデバイスなので，処理できません。コマンドデバイスを解除してから再実行してください。

3090010​
DMED090010: 指定したP-VOLは無効化されているので，処理できません。LUを復元してから再実行してください。

3090011​
DMED090011: 指定したP-VOLはデータプールに追加済みなので，処理できません。別のLU番号を指定してから再実行してください。

3090012​
DMED090012: 指定したP-VOLはキャッシュ容量が確保できないので，処理できません。キャッシュ容量を確認してから再実行してください。

3090013​
DMED090013: 指定したP-VOLのHDUコンビネーションが，データプールに追加済みのLUと異なるので，処理できません。HDUコンビネーションを確認してから再実行してください。

3090014​
DMED090014: 指定したP-VOLはホストから連続的にWriteコマンドを受領しているので，処理できません。少し時間を空けてから再実行してください。

3090015​
DMED090015: ほかのLUがデフォルト担当コントローラ変更中なので，処理できません。少し時間を空けてから再実行してください。

3090016​
DMED090016: 指定したP-VOLはPINオーバ状態なので，処理できません。PINデータの復旧を行ってから再実行してください。

3090017​
DMED090017: 指定したP-VOLは未定義なので，処理できません。定義済みのLUを指定してから再実行してください。

3090018​
DMED090018: 指定したSnapShotロジカルユニットはペア形成中のため，処理できません。ペアを解除してから再実行してください。

3090019​
DMED090019: P-VOL削除処理中なので，処理できません。少し時間を空けてから再実行してください。

309001a
DMED09001A: 指定したP-VOLとSnapShotロジカルユニットがペアでないため，処理できません。ペア状態を確認して再実行してください。

309001b
DMED09001B: COW Snapshotのペアの数がすでに最大になっているので，処理できません。不要なCOW Snapshotペアを削除してから再実行してください。

309001c
DMED09001C: 指定した統合LUは，サブLUが17個以上なので，処理できません。別のLUを指定してから再実行してください。

309001d
DMED09001D: 指定した統合LUは容量が1GB未満のサブLUを含んでいるので，処理できません。別のLUを指定してから再実行してください。

309001e
DMED09001E: COW Snapshotの管理領域が不足しているので，処理できません。不要なCOW Snapshotペアを削除してから再実行してください。

309001f
DMED09001F: 指定したLUとV-VOLのドライブ種別が異なるので，処理できません。ドライブ種別を確認してから再実行してください。

3090020​
DMED090020: 指定したLUは常駐LUまたは予約常駐LUなので，処理できません。常駐LUまたは予約常駐LUを解除してから再実行してください。

3090021​
DMED090021: 指定したLUは常駐LUまたは予約常駐LUなので，処理できません。常駐LUまたは予約常駐LUを解除してから再実行してください。

3090022​
DMED090022: 指定したSnapShotロジカルユニットはリモートレプリケーションペアのため，処理できません。ペアを解除してから再実行してください。

3090023​
DMED090023: 指定したSnapShotロジカルユニットはHi-Copyペアのため，処理できません。ペアを解除してから再実行してください。

3090024​
DMED090024: 指定したSnapShotロジカルユニットのP-VOLはキャッシュパーティションの変更予約済みのため，処理できません。キャッシュパーティションの変更が完了してから再実行してください。

3090025​
DMED090025: 指定したV-VOLサイズは，ロジカルユニットの最大サイズを超えています。V-VOLのサイズを確認してください。

3090026​
DMED090026: 指定したLUはV-VOLではありません。V-VOLを指定してから再実行してください。

30a0001
DMED0A0001: 指定したLUは無効化されているので，処理できません。LUを復元してから再実行してください。

30a0002
DMED0A0002: 指定したLUは統合LUのサブLUなので，処理できません。統合LUを分離してから再実行してください。

30a0003
DMED0A0003: 指定したLUはShadowImageのS-VOLなので，処理できません。別のLUを指定してから再実行してください。

30a0004
DMED0A0004: 指定したLUはリモートレプリケーションのS-VOLのため，処理できません。別のLUを指定して再実行してください。

30a0005
DMED0A0005: 指定したLUはSnapShotロジカルユニットのため，処理できません。別のLUを指定して再実行してください。

30a0006
DMED0A0006: 有効期限内なので，Read/Writeに変更できません。有効期限がきれてから再実行してください。

30a0007
DMED0A0007: 指定したLUはShadowImageの処理中なので，処理できません。しばらくしてから再実行してください。

30a0008
DMED0A0008: 指定したLUはCOW Snapshotの処理中なので，処理できません。しばらくしてから再実行してください。

30a0009
DMED0A0009: 有効期限を現在より短くすることはできません。現在の値以上の値を指定して，再実行してください。

30a000a
DMED0A000A: エクスピレーションロックが有効なので，Read/Writeに変更できません。エクスピレーションロックを無効にしてから再実行してください。

30a000b
DMED0A000B: ShadowImageのペア状態がSimplex(SMPL)またはSplit(PSUS)でないため，処理できません。ペア状態を変更してから再実行してください。

30a000c
DMED0A000C: リモートレプリケーションのペア状態がSimplex(SMPL)またはSplit(PSUS)でないため，処理できません。ペア状態を変更してから再実行してください。

30a000d
DMED0A000D: SnapShotのペア状態がSplit(PSUS)でないため，処理できません。ペア状態を変更してから再実行してください。

30a000e
DMED0A000E: リモートレプリケーションのペア状態がSimplex(SMPL)またはSplit(PSUS)でないため，処理できません。ペア状態を変更してから再実行してください。

30b0001
DMED0B0001: アクセスレベルが設定されているため処理できません。属性をRead/Writeで，かつS-VOLモードを有効にしてください。モードが設定されている場合は，RAID Managerで解除してから再実行してください。

30c0001
DMED0C0001: アクセスレベルが設定されているため統合できません。属性をRead/Writeで，かつS-VOLモードを有効にしてください。モードが設定されている場合は，RAID Managerで解除してから再実行してください。

30c0002
DMED0C0002: アクセスレベルが設定されているため分離できません。属性をRead/Writeで，かつS-VOLモードを有効にしてください。モードが設定されている場合は，RAID Managerで解除してから再実行してください。

30c0003
DMED0C0003: ドライブ種別が異なるので，LUは統合できません。ドライブ種別を確認してから再実行してください。

30c0004
DMED0C0004: Unit0とUnit1以降のLUは統合できません。

30c0005
DMED0C0005: 統合LUがすでに128個定義されているので，処理できません。

30c0006
DMED0C0006: キャッシュパーティションが異なるので，統合できません。LUのキャッシュパーティションの属性を確認してください。

30c0007
DMED0C0007: 指定したLUは，キャッシュパーティションの変更予約済みなので処理できません。キャッシュパーティションを変更してから再実行するか，別のLUを指定してください。

30c0008
DMED0C0008: メインロジカルユニットとサブロジカルユニットの合計が128を超えます。128以内で指定してください。

30d0001
DMED0D0001: ReadOnlyまたはProtect属性が設定されているため，処理できません。属性をRead/Writeにしてから再実行してください。

30d0002
DMED0D0002: テンポラリキーは施錠または有効期限が切れてから180日たたないと使用できません。

30d0003
DMED0D0003: 指定した機能はすでに解錠されています。

30e0001
DMED0E0001: アクセスレベルが設定されているため処理できません。属性をRead/Writeで，かつS-VOLモードを有効にしてください。モードが設定されている場合は，RAID Managerで解除してから再実行してください。

30e0002
DMED0E0002: 複数のRAIDグループに所属している統合LUが含まれているため，処理できません。統合LUを分離してから再実行してください。

30e0003
DMED0E0003: 指定したLUはサブLUです。メインLUを指定してから再実行してください。

30e0004
DMED0E0004: 指定したRAIDグループには，既に最大数のLUが定義済みです。RAIDグループを確認してから再実行してください。

30e0005
DMED0E0005: 指定されたLUはDM-LUに設定済みなので，処理できません。別のLUを指定してから再実行してください。

30e0006
DMED0E0006: 指定したLUはCOW SnapshotのV-VOLに設定されているため，処理できません。P-VOLを指定してから再実行してください。

30e0007
DMED0E0007: 空き領域に設定するロジカルユニット番号はすでに使用されています。未使用のロジカルユニット番号を指定してください。

30e0008
DMED0E0008: ロジカルユニットが作成できません。不要なロジカルユニットを削除するか，空き領域の選択を自動に指定してから，再実行してください。

30e0009
DMED0E0009: RAID0のロジカルユニットは複数の空き領域で作成できません。指定する領域を確認してから再実行してください。

30e000a
DMED0E000A: 空き領域が存在しません。不要なロジカルユニットを削除してから再実行してください。

30e000b
DMED0E000B: 指定した領域の容量が足りない，または空き領域の位置を示すロジカルユニットが不正です。領域を確認してから再実行してください。

30e000c
DMED0E000C: 指定した領域の容量が足りません。容量を確認してから再実行してください。

30e000d
DMED0E000D: ロジカルユニットの作成可能数を超えています。指定する容量，領域番号を確認する，または不要なロジカルユニットを削除してから再実行してください。

30e000e
DMED0E000E: RAIDグループ内の作成可能ロジカルユニット数を超えています。指定する容量，領域番号を確認する，または不要なロジカルユニットを削除してから再実行してください。

30e000f
DMED0E000F: 指定した領域番号が有効範囲外です。有効な範囲内の領域番号を指定して再実行してください。

30e0010
DMED0E0010: 指定した領域が存在しません。領域番号を確認してから再実行してください。

30e0011
DMED0E0011: 空き領域の位置を示すロジカルユニット番号が有効範囲外です。有効な範囲内のロジカルユニット番号を指定して再実行してください。

30e0012
DMED0E0012: 空き領域の位置を示すロジカルユニット番号が有効範囲外です。有効な範囲内のロジカルユニット番号を指定して再実行してください。

30e0013
DMED0E0013: 空き領域の位置を示すロジカルユニットが未定義です。定義済のロジカルユニットを指定して再実行してください。

30e0014
DMED0E0014: 空き領域の位置を示すロジカルユニットが未定義です。定義済のロジカルユニットを指定して再実行してください。

30e0015
DMED0E0015: 空き領域の位置を示すロジカルユニットが，指定したRAIDグループに存在しません。RAIDグループのロジカルユニットを確認してから再実行してください。

30e0016
DMED0E0016: 空き領域の位置を示すロジカルユニットが，指定したRAIDグループに存在しません。RAIDグループのロジカルユニットを確認してから再実行してください。

30e0017
DMED0E0017: 空き領域の位置を示すロジカルユニットが不正です。指定したロジカルユニットを確認してから再実行してください。

30e0018
DMED0E0018: 指定した領域が重複しています。領域を確認してから再実行してください。

30e0019
DMED0E0019: 使用しない空き領域を指定しています。領域を確認してから再実行してください。

30e001a
DMED0E001A: 統合可能最大数を超えています。指定する容量，領域番号を確認してから再実行してください。

30e001b
DMED0E001B: 統合可能最大数を超えています。指定する容量，領域番号を確認してから再実行してください。

30e001c
DMED0E001C: RAIDグループが不正です。RAIDグループを確認してから再実行してください。

30e001d
DMED0E001D: 指定したロジカルユニットのRAIDレベルがRAID0のため，処理できません。別のロジカルユニットを指定して再実行してください。

30e001e
DMED0E001E: ロジカルユニットの最大容量を超えています。容量を確認して再実行してください。

30e001f
DMED0E001F: 指定した容量が不正です。容量を確認して再実行してください。

30e0020
DMED0E0020: 統合可能最大数を超えています。指定する容量，領域番号を確認してから再実行してください。

30e0021
DMED0E0021: 指定した領域の容量が足りません。容量を確認してから再実行してください。

30e0022
DMED0E0022: 指定した領域の容量が足りません。容量を確認してから再実行してください。

30e0023
DMED0E0023: クイックフォーマットの最大容量を超えています。指定するフォーマット量を減らすか，実行中のフォーマットが終わるのを待ってから，再実行してください。

30e0024
DMED0E0024: 指定したロジカルユニットは未定義です。定義済のロジカルユニットを指定して再実行してください。

30e0025
DMED0E0025: 指定した領域の容量が足りません。容量を確認してから再実行してください。

30e0026
DMED0E0026: 指定した容量がロジカルユニットの容量を超えています。容量を確認してから再実行してください。

30e0027
DMED0E0027: 指定したロジカルユニットの状態が正常でないため，処理できません。状態を回復してから再実行してください。

30e0028
DMED0E0028: 指定したロジカルユニット内のドライブに未実装，または閉塞のドライブが含まれているため，処理できません。ドライブの状態を確認して再実行してください。

30e0029
DMED0E0029: 指定したDPプールは仮想化超過しきい値の限界しきい値以上のため，処理できません。DPプールの容量を拡張してから再実行してください。

30e002a
DMED0E002A: 指定したロジカルユニットが所属するDPプールが仮想化超過しきい値の限界しきい値以上のため，処理できません。DPプールの容量を拡張してから再実行してください。

30e002b
DMED0E002B: 指定したロジカルユニットはマッピングされているため，処理できません。マッピングを解除してから再実行してください。

30e002c
DMED0E002C: 指定した容量では装置で定義できる最大容量を超えているため，処理できません。装置の最大容量範囲内で容量を指定してから再実行してください。

30e002d
DMED0E002D: DM-LUの状態が正常または縮退でないため，処理できません。DM-LUの状態を回復してから再実行してください。

30e002e
DMED0E002E: DM-LUがキャッシュパーティションの変更予約済みのため処理できません。キャッシュパーティションを変更してから再実行してください。

30e002f
DMED0E002F: DM-LUの容量が足りません。容量を確認してから再実行してください。

30e0030
DMED0E0030: DM-LUが所属するRAIDグループ内のドライブに未実装，または閉塞のドライブが含まれているため，処理できません。ドライブの状態を正常にしてから再実行してください。

30e0031
DMED0E0031: DM-LUが所属するDPプールの仮想化超過しきい値の限界しきい値を超えるため，処理できません。DPプールの容量を拡張してから再実行してください。

30e0032
DMED0E0032: DM-LUが所属するDPプールの容量が不足しているため，処理できません。DPプールの容量を拡張してから再実行してください。

30f0001
DMED0F0001: アクセスレベルが設定されているため処理できません。属性をRead/Writeで，かつS-VOLモードを有効にしてください。モードが設定されている場合は，RAID Managerで解除してから再実行してください。

30f0002
DMED0F0002: 指定したRAIDグループの範囲内に，Unit0とUnit1以降のドライブが含まれているので処理できません。

30f0003
DMED0F0003: 指定したRAIDグループの範囲内に，本装置では未サポートのドライブが含まれているので処理できません。

30f0004
DMED0F0004: 指定した機能は実装されていない，無効化されている，または施錠されているので，使用できません。

30f0005
DMED0F0005: 指定したドライブ数が正しくないので，処理できません。実装しているドライブを確認してから再実行してください。

30f0007
DMED0F0007: RAIDグループ定義が最大値に達したので，実行できません。不要なRAIDグループを削除してから再実行してください。

3100001​
DMED100001: アクセスレベルが設定されているため処理できません。属性をRead/Writeで，かつS-VOLモードを有効にしてください。モードが設定されている場合は，RAID Managerで解除してから再実行してください。

3100002​
DMED100002: 指定したLUにRAIDレベルが未サポートのLUが含まれているので，処理できません。サポートしているRAIDレベルを確認してから再実行してください。

3100003​
DMED100003: 指定したLUに統合LUが含まれているので，処理できません。統合LUを分離してから再実行するか，オンラインまたはオフラインフォーマットを実行してください。

3100004​
DMED100004: 指定したLUに拡張LUで未フォーマット状態のLUが含まれているので，処理できません。オンラインまたはオフラインフォーマットを実行してください。

3100005​
DMED100005: クイックフォーマットの最大容量を超えています。指定するフォーマット量を減らすか，実行中のフォーマットが終わるのを待ってから，再実行してください。

3100006​
DMED100006: 指定したLU内のドライブに未実装，または閉塞のドライブが含まれているので，処理できません。ドライブの状態を確認してから再実行してください。

3100007​
DMED100007: システムパラメータのドライブ閉塞モードがONの場合，フォーマット済みのLUを，クイックフォーマットすることはできません。フォーマットする場合は，システムパラメータのドライブ閉塞モードをOFFにしてください。

3100008​
DMED100008: 指定したLUは未フォーマットかつS-VOLモード以外のアクセスレベルが設定されているため処理できません。属性をRead/Writeにしてから再実行してください。

3100009​
DMED100009: 指定したロジカルユニットの所属するRAIDグループがフォーマットできない状態であるため，処理できません。状態を回復してから再実行してください。

310000a
DMED10000A: 指定したロジカルユニットの所属するRAIDグループがフォーマットできない状態であるため，処理できません。状態を回復してから再実行してください。

3110001​
DMED110001: マッピングガードされているLUがあるので，マッピングモードの変更はできません。

3110002​
DMED110002: マッピングガードされているLUがあるので，マッピング変更できません。

3110003​
DMED110003: 指定されたロジカルユニットは未定義です。定義済みのロジカルユニットを指定してください。

3120001​
DMED120001: 指定したドライブはこの装置では未サポートなので，スペアドライブに定義できません。

3130001​
DMED130001: 指定した相手装置とのパスが未設定なので，処理できません。

3130002​
DMED130002: 指定したポートはiSCSIポートなので，処理できません。ポート種別を確認してから再実行してください。

3130003​
DMED130003: パス0とパス1の相手ポートが同じコントローラーに設定されているので，処理できません。それぞれのパスを別のコントローラーに設定してから再実行してください。

3130004​
DMED130004: タイムアウト値が範囲外です。タイムアウト値を確認してから再実行してください。

3130005​
DMED130005: 回線帯域が範囲外です。回線帯域を確認して再実行してください。

3130006​
DMED130006: パスが正常なため処理できません。パスの状態を確認してください。

3130007​
DMED130007: 指定したパスが存在しないため処理できません。パスの設定を確認して再実行してください。

3130008​
DMED130008: パスが回復中のため処理できません。パスの状態を確認して再実行してください。

3130009​
DMED130009: パスが回復中のため処理できません。パスの状態を確認して再実行してください。

313000a
DMED13000A: 指定されたポート番号は範囲外です。ポート番号を確認してください。

313000b
DMED13000B: IPv6アドレスを設定できない状態のため，処理できません。IPアドレスを確認して再実行してください。

3130010​
DMED130010: コントローラが閉塞しているため処理できません。コントローラ状態を回復してから再実行してください。

3130011​
DMED130011: 指定したパスが存在しないため処理できません。パスの設定を確認して再実行してください。

3130012​
DMED130012: 指定したパスが存在しないため処理できません。パスの設定を確認して再実行してください。

3130013​
DMED130013: コントローラが閉塞しているため処理できません。コントローラ状態を回復してから再実行してください。

3130014​
DMED130014: ポートが未実装のため処理できません。ポートの種別，アレイ装置の状態を確認して再実行してください。

3130015​
DMED130015: 指定したパスが設定済みのため処理できません。パスの状態を確認して再実行してください。

3130016​
DMED130016: ホストがログアウト中のため処理できません。少し時間をあけてから再実行してください。

3130017​
DMED130017: 自装置と同じ装置IDが指定されました。相手装置の装置IDを指定して再実行してください。

3130018​
DMED130018: ファイバチャネルポートが実装されていないため処理できません。ポート種別を確認してから再実行してください。

3130019​
DMED130019: Synchronizing，またはPairedのリモートレプリケーションペアが存在するため処理できません。ペア状態を確認してから再実行してください。

313001a
DMED13001A: iSCSIポートが実装されていないため処理できません。ポート種別を確認してから再実行してください。

313001b
DMED13001B: DistributedモードがHubのため，処理できません。DistributedモードをEdgeにしてから再実行してください。

313001c
DMED13001C: リモートパスまたはリモートポートCHAP情報（Target情報）が定義されているため，処理できません。DistributedモードをHubにしてから再実行してください。

313001d
DMED13001D: 指定した装置IDは既に設定されています。別の装置IDを指定してください。

313001e
DMED13001E: リモートポートCHAP情報（Target情報）の定義数が最大値に達したため作成できません。不要なリモートポートCHAP情報（Target情報）を削除してから再実行してください。

313001f
DMED13001F: リモートパス定義数が最大値に達したため設定できません。不要なリモートパスを削除してから再実行してください。

3130020​
DMED130020: 指定したリモートパス名称は既に登録されています。別のリモートパス名称を指定して再実行してください。

3130021​
DMED130021: DistributedモードがHubのため，指定した装置IDの相手装置は設定できません。DistributedモードをEdgeにするか，装置IDにDistributedモードがEdgeに設定された相手装置を指定し，再実行してください。

3130022​
DMED130022: 指定された装置IDは存在しません。正しい装置IDを指定してください。

3130023​
DMED130023: Distributedモードが未サポートのため，処理できません。装置を確認してから再実行してください。

3130024​
DMED130024: 複数のリモートパスが定義されているため，処理できません。リモートパスを削除してから再実行してください。

3130025​
DMED130025: 複数のリモートポートCHAP情報（Target情報）が定義されているため，処理できません。リモートポートCHAP情報（Target情報）を削除してから再実行してください。

3130026​
DMED130026: 複数のアレイ装置にリモートレプリケーションペアが存在するため，処理できません。リモートレプリケーションペアを解除してから再実行してください。

3130027​
DMED130027: Distributedモードが未サポートの装置とのリモートパスが定義されているため，処理できません。リモートパスを削除してから再実行してください。

3130028​
DMED130028: Distributedモードが未サポートの装置とのリモートポートCHAP情報（Target情報）が定義されているため，処理できません。リモートポートCHAP情報（Target情報）を削除してから再実行してください。

3130029​
DMED130029: Distributedモードが未サポートの装置とのリモートレプリケーションペアが存在するため，処理できません。リモートレプリケーションペアを解除してから再実行してください。

313002a
DMED13002A: リモートパスが定義されているため，処理できません。リモートパスを削除してから再実行してください。

313002b
DMED13002B: リモートポートCHAP情報（Target情報）が定義されているため，処理できません。リモートポートCHAP情報（Target情報）を削除してから再実行してください。

313002c
DMED13002C: DistributedモードがHubのため，処理できません。DistributedモードをEdgeにしてから再実行してください。

313002d
DMED13002D: 不正なシリアル番号が指定されました。正しいシリアル番号を指定してください。

313002e
DMED13002E: 指定した装置ではiSCSIインタフェースでのリモートレプリケーション接続は未サポートのため，処理できません。Fibreインタフェースで実行するか，装置を確認してから再実行してください。

313002f
DMED13002F: パスが定義されているポートが未実装，または未サポートのため，処理できません。ポートの状態を確認してください。

3130030​
DMED130030: 装置IDで指定されたアレイ装置はリモートレプリケーションを未サポートのため，処理できません。装置IDを確認してから再実行してください。

3130031​
DMED130031: 装置IDで指定されたアレイ装置はリモートレプリケーションを未サポートのため，処理できません。装置IDを確認してから再実行してください。

3130032​
DMED130032: 指定した装置ではFibreインタフェースでのリモートレプリケーション接続は未サポートのため，処理できません。iSCSIインタフェースで実行するか，装置を確認してから再実行してください。

3140001​
DMED140001: テンポラリキーまたはエマージェンシーキーの有効期限が切れているため処理できません。

3140002​
DMED140002: DM-LUが設定済みなので，処理できません。DM-LUを解除してから再実行してください。

3140003​
DMED140003: 指定した動作モードが有効範囲外，または複数の動作を同時指定しています。動作モードを確認して再実行してください。

3140004​
DMED140004: DC電源装置でないため処理できません。アレイ装置の状態を確認して再実行してください。

3140005​
DMED140005: 指定した装置に対して本機能は実行できません。アレイ装置，またはナビゲーターのバージョンを確認してください。

3140006​
DMED140006: キャッシュメモリ容量が不足しているため，処理できません。キャッシュメモリの容量を増設してから，再実行してください。

3140007​
DMED140007: 指定した値が有効範囲外です。有効な範囲内の値を指定して再実行してください。

3140008​
DMED140008: ロジカルユニットが処理中のため，処理できません。しばらくしてから再実行してください。

3140009​
DMED140009: 指定したドライブが未実装のため，処理できません。ドライブの状態を確認して再実行してください。

314000a
DMED14000A: 指定したロジカルユニットはDM-LUに設定済みのため，処理できません。DM-LUの容量追加で実行してください。

314000b
DMED14000B: アレイ装置が処理中のため，指定された操作が実行できません。しばらくしてから再実行してください。

3140010​
DMED140010: 指定したドライブが未実装のため，処理できません。ドライブの状態を確認して再実行してください。

3140011​
DMED140011: 指定したきょう体が未実装のため，処理できません。きょう体番号を確認してから再実行してください。

3150001​
DMED150001: キャッシュパーティションが初期状態ではないので，処理できません。キャッシュパーティションを初期状態に戻してから再実行してください。

3150004​
DMED150004: キャッシュパーティションのサイズが最低容量に満たないので，処理できません。キャッシュパーティションのサイズを確認してから再実行してください。

3150005​
DMED150005: PINオーバー状態なので，処理できません。PINデータの復旧をしてから再実行してください。

3150006​
DMED150006: 0または1のキャッシュパーティションは，セグメントサイズの変更ができません。

3150007​
DMED150007: ShadowImageで使用中なので，処理できません。ペアを解除してから再実行してください。

3150009​
DMED150009: COW Snapshotで使用中なので，処理できません。ペアを解除してから再実行してください。

315000b
DMED15000B: 書き込みが終わっていないセグメントがあるので，処理できません。回復してから再実行してください。

315000c
DMED15000C: 常駐LU，または予約常駐LUがあるので，処理できません。常駐LU，または予約常駐LUを解除してから再実行してください。

315000d
DMED15000D: セグメントサイズが正しくありません。セグメントサイズを確認してから再実行してください。

315000e
DMED15000E: LUの切り替えをしているので，処理できません。しばらくしてから再実行してください。

315000f
DMED15000F: キャッシュパーティション番号が正しくありません。指定した内容を確認してから再実行してください。

3150010​
DMED150010: すでに設定されているキャッシュパーティションのコントローラは変更できません。キャッシュパーティションを削除して，設定し直してください。

3150011​
DMED150011: キャッシュパーティションのサイズの合計がキャッシュ容量を超えるので，処理できません。キャッシュパーティションのサイズを確認してから再実行してください。

3150012​
DMED150012: LUが設定されているキャッシュパーティションや，0または1のキャッシュパーティションは削除できません。指定するキャッシュパーティションを確認してください。

3150013​
DMED150013: 指定したキャッシュパーティションは定義されていないので，処理できません。定義されているキャッシュパーティションを指定してから再実行してください。

3150014​
DMED150014: ストライプサイズが64KB以外のLUがあるので，処理できません。該当するLUを削除してから再実行してください。

3150015​
DMED150015: 指定したLUはリモートレプリケーションペアのため，処理できません。ペアを解除してから再実行してください。

3150016​
DMED150016: 4KBまたは8KBのセグメントサイズを使用したパーティションの総容量がシステムの限界値を超えています。キャッシュパーティションサイズまたはセグメントサイズを確認して再実行してください。

3160002​
DMED160002: 指定したLUは統合LUのサブLUなので，処理できません。統合LUを分離してから再実行してください。

3160011​
DMED160011: 指定したキャッシュパーティションにLUを割り当てられません。別のキャッシュパーティションを指定してから再実行してください。

3160012​
DMED160012: Cache Partition Managerが施錠，または無効化されているので，処理できません。

3160013​
DMED160013: 指定したロジカルユニットはSnapShotロジカルユニットのため処理できません。別のロジカルユニット番号を指定して再実行してください。

3160014​
DMED160014: 指定したキャッシュパーティションは未設定なので，処理できません。キャッシュパーティションを確認してから再実行してください。

3160015​
DMED160015: Cache Partition Managerが施錠または無効化されているので，処理できません。Cache Partition Managerを有効にしてから再実行してください。

3160016​
DMED160016: 指定したキャッシュパーティションは未設定なので，処理できません。キャッシュパーティションを確認してから再実行してください。

3160017​
DMED160017: 指定したキャッシュパーティションが異なるコントローラに設定されているので，処理できません。キャッシュパーティションを確認してから再実行してください。

3160018​
DMED160018: ストライプサイズとセグメントサイズの組み合わせが適切でないので，処理できません。ストライプサイズまたはキャッシュパーティションを確認してから再実行してください。

3160019​
DMED160019: 指定したキャッシュパーティションはサイズが不足するので処理できません。キャッシュパーティションを確認してから再実行してください。

316001e
DMED16001E: ペアキャッシュパーティションとキャッシュパーティションが同じコントローラに設定されているので，処理できません。キャッシュパーティションを確認してから再実行してください。

316001f
DMED16001F: セグメントサイズが異なるので，処理できません。キャッシュパーティションのセグメントサイズを確認してから再実行してください。

3160020​
DMED160020: 指定したキャッシュパーティションはサイズが不足するので処理できません。キャッシュパーティションを確認してから再実行してください。

3160021​
DMED160021: LUの切り替え中なので，処理できません。しばらくしてから再実行してください。

3160022​
DMED160022: PINデータがあるので，処理できません。PINデータを復旧してから再実行してください。

3160023​
DMED160023: 指定したロジカルユニットがDM-LUでないため，処理できません。DM-LUを指定して再実行してください。

3160024​
DMED160024: DM-LUの最大容量を超えるため，処理できません。容量を確認して再実行してください。

3160025​
DMED160025: 指定した容量が1GB単位でないため，処理できません。1GB単位で容量を指定して再実行してください。

3160026​
DMED160026: RAID0のRAIDグループを指定したため，処理できません。RAID0以外のRAIDグループを指定して再実行してください。

3160027​
DMED160027: 指定したRAIDグループとDM-LUが所属するRAIDグループのHDUコンビネーションが異なるため，処理できません。RAIDグループを確認して再実行してください。

3160028​
DMED160028: 指定したRAIDグループとDM-LUが所属するRAIDグループのドライブ種別が異なるため，処理できません。RAIDグループを確認して再実行してください。

3160029​
DMED160029: RAIDグループに追加容量分の連続した空き領域がないため，処理できません。空き領域を確認して再実行してください。

3170001​
DMED170001: 指定したLUの容量が5GB未満なので，処理できません。5GB以上の容量のLUを指定してから再実行してください。

3170002​
DMED170002: 指定したLUがRAIDレベル0なので，処理できません。別のLUを指定してから再実行してください。

3170003​
DMED170003: 指定したLUの状態が正常または縮退ではないので，処理できません。正常または縮退の状態のLUを指定してから再実行してください。

3170004​
DMED170004: 指定したLUは統合LUなので，処理できません。統合LUを分離してから再実行してください。

3170005​
DMED170005: 指定したLUは常駐LUまたは予約常駐LUなので，処理できません。常駐LUまたは予約常駐LUを解除してから再実行してください。

3170006​
DMED170006: 指定したLUはコマンドデバイスなので，処理できません。コマンドデバイスを解除してから再実行してください。

3170007​
DMED170007: 指定したLUの容量が10GB未満なので，処理できません。10GB以上の容量のLUを指定してから再実行してください。

3170008​
DMED170008: DPプールの容量が不足しているため，処理できません。一時的に不足している場合は，しばらくしてから再実行してください。解決しない場合，DPプールの容量を拡張してください。

3170009​
DMED170009: 指定したロジカルユニットはマッピングされているため，DM-LUに設定できません。マッピングを解除してから再実行してください。

317000a
DMED17000A: 指定したロジカルユニットの状態が正常，縮退または未フォーマットでないため，処理できません。ロジカルユニットの状態を回復してから再実行してください。

317000b
DMED17000B: 指定したロジカルユニットのストライプサイズが64KBまたは256KBでないため，処理できません。ストライプサイズを確認して再実行してください。

317000c
DMED17000C: 指定したロジカルユニットのストライプサイズが256KBで所属するRAIDグループのRAIDレベルがRAID6のとき，HDUコンビネーションのデータドライブ数が17以上のため，処理できません。別のロジカルユニットを指定して再実行してください。

317000d
DMED17000D: 指定した容量が有効範囲外のため，処理できません。容量を確認して再実行してください。

317000e
DMED17000E: 指定したロジカルユニットの容量が1GB単位でないため，処理できません。ロジカルユニットの容量を確認して再実行してください。

317000f
DMED17000F: 指定したロジカルユニットに容量が1GB未満のサブロジカルユニットが含まれるため，処理できません。別のロジカルユニットを指定して再実行してください。

3180001​
DMED180001: 指定したLUは，キャッシュパーティションが0または1でないので，常駐LUに設定できません。LUのキャッシュパーティションを0または1に変更してから再実行するか，キャッシュパーティション0または1のLUを指定してください。

3190001​
DMED190001: 不正なIPアドレスが指定されました。正しいIPアドレスを指定してください。

3190002​
DMED190002: 管理ポートと同じIPアドレスは設定できません。正しいIPアドレスを指定してください。

3190003​
DMED190003: NNCまたはアレイ装置が処理中なので，指定された操作が実行できません。しばらくしてから再実行してください。

3190004​
DMED190004: 保守ポートと同じIPアドレスは設定できません。正しいIPアドレスを指定してください。

3190005​
DMED190005: コントローラが閉塞したので，処理できません。コントローラの状態を回復してから再実行してください。

3190006​
DMED190006: NNCまたはアレイ装置が処理中なので，指定された操作が実行できません。しばらくしてから再実行してください。

3190007​
DMED190007: アレイ装置が処理中なので，指定された操作が実行できません。しばらくしてから再実行してください。

3190008​
DMED190008: NNC管理ポートと同じIPアドレスは設定できません。正しいIPアドレスを指定してください。

3190009​
DMED190009: NNCが接続された状態で，保守ポートと同じネットワークアドレスが指定されたので，保守ポートを自動変更できません。ネットワークアドレスを確認してから再実行してください。

319000b
DMED19000B: 保守ポートに不正なホストアドレスが指定されました。正しいIPアドレスを指定してください。

319000c
DMED19000C: 管理ポートに設定されているサブネットマスクが不正なので，処理できません。管理ポートのサブネットマスクに正しい値を設定してから再実行してください。

319000d
DMED19000D: 管理ポートに設定されているデフォルトゲートウェイが不正なので，処理できません。管理ポートのデフォルトゲートウェイに正しい値を設定してから再実行してください。

319000e
DMED19000E: DHCPと保守ポートの自動変更は，同時に指定できません。指定内容を確認してから再実行してください。

319000f
DMED19000F: 管理ポートに不正なホストアドレスが指定されました。正しいIPアドレスを指定してください。

3190010​
DMED190010: 管理ポートとデフォルトゲートウェイのセグメントが異なるので処理できません。正しいIPアドレスを指定してください。

3190011​
DMED190011: 保守ポートの自動変更が有効なので，指定された操作が実行できません。保守ポートの自動変更を無効にしてから再実行してください。

3190012​
DMED190012: アレイ装置が処理中なので，指定された操作が実行できません。しばらくしてから再実行してください。

3190013​
DMED190013: 不正なIPアドレスが指定されました。正しいIPアドレスを指定してください。

31a0001
DMED1A0001: NNCが接続されていないので，処理できません。NNCを接続してから再実行してください。

31a0002
DMED1A0002: 指定したLUは定義されていません。定義済みのLUを指定してください。

31a0003
DMED1A0003: 指定したLUはシステムLUに必要なサイズに満たないので，処理できません。LUのサイズを確認してから再実行してください。

31a0004
DMED1A0004: 指定したLUは割り当て済みなので処理できません。割り当てられていないLUを指定してから再実行してください。

31a0005
DMED1A0005: 指定したLUはShadowImageのS-VOLなので，処理できません。別のLUを指定してから再実行してください。

31a0006
DMED1A0006: 指定したロジカルユニットはリモートレプリケーションのS-VOLのため，処理できません。別のロジカルユニットを指定して再実行してください。

31a0007
DMED1A0007: 指定したロジカルユニットはSnapShotロジカルユニットに設定済みのため，処理できません。別のロジカルユニットを指定して再実行してください。

31a0008
DMED1A0008: 指定したLUはデータプールに追加されているので，処理できません。別のLUを指定してから再実行してください。

31a0009
DMED1A0009: 指定したLUは統合LUのサブLUなので，処理できません。別のLUを指定してから再実行してください。

31a000a
DMED1A000A: 指定したLUはマッピングガードされているので，処理できません。別のLUを指定してから再実行してください。

31a000b
DMED1A000B: 指定したLUはコマンドデバイスなので，処理できません。別のLUを指定してから再実行してください。

31a000c
DMED1A000C: 指定したLUはコマンドデバイスに設定されていません。コマンドデバイスに設定されているLUを指定してください。

31a000d
DMED1A000D: NAS OSが動作中なので，処理できません。NAS OSの状態を確認してから再実行してください。

31a000e
DMED1A000E: 指定したLUはDM-LUに設定されているので，処理できません。別のLUを指定してから再実行してください。

31a000f
DMED1A000F: アクセスレベルが設定されているため処理できません。属性をRead/Writeで，かつS-VOLモードを有効にしてください。モードが設定されている場合は，RAID Managerで解除してから再実行してください。

31a0010
DMED1A0010: NASで全ポートを使用しているので，処理できません。ポートの種別を確認してください。

31a0020
DMED1A0020: システムLUがあるので，処理できません。

31a0021
DMED1A0021: ユーザLUがあるので，処理できません。

31a0022
DMED1A0022: 指定したLUはシステムLUなので，処理できません。システムLUを解除してから再実行してください。

31a0023
DMED1A0023: 指定したLUはユーザLUなので，処理できません。別のLUを指定してから再実行してください。

31a0024
DMED1A0024: NAS OSが動作中なので，処理できません。NAS OSの状態を確認してから再実行してください。

31a0025
DMED1A0025: NAS OSが動作中なので，処理できません。NAS OSの状態を確認してから再実行してください。

31a0026
DMED1A0026: 指定したポートはNASで使用中です。別のポートを指定してください。

31a0027
DMED1A0027: ストライプサイズが異なるので，統合できません。LUのストライプサイズを確認してから再実行してください。

31a0028
DMED1A0028: 指定したLUはSnapShotのP-VOLまたはV-VOLなので，処理できません。別のLUを指定してから再実行してください。

31a0029
DMED1A0029: アクセスレベルが設定されているため処理できません。属性をRead/Writeにしてください。モードが設定されている場合は，RAID Managerで解除してから再実行してください。

31a002a
DMED1A002A: 指定されたLUは，二つ以上のS-VOLを持つShadowImageペアなので処理できません。S-VOLを削除してペアを1:1の関係にするか，ペアを解除してから再実行してください。

31a0030
DMED1A0030: コマンドデバイス(セカンダリ)は，NNCtype1に設定できません。

31a0031
DMED1A0031: ダンプ編集結果格納用ワークは，NNCtype2に設定できません。

31a0032
DMED1A0032: コマンドデバイスを設定していないので，コマンドデバイス(セカンダリ)を設定できません。コマンドデバイスを設定してから再実行してください。

31a0033
DMED1A0033: コマンドデバイス(セカンダリ)が設定されているので，コマンドデバイスのマッピングを解除できません。コマンドデバイス(セカンダリ)を解除してください。

31a0034
DMED1A0034: 実装されているNNCが不明か，異なるNNCが混在しているので，処理できません。

31a0070
DMED1A0070: NNCがNNCtype2なので，バックアップできません。

31a0071
DMED1A0071: NAS OSがインストールされていないのでバックアップできません。NAS OSをインストールしてから再実行してください。

31a0072
DMED1A0072: コントローラが閉塞しているので，バックアップ，リストアまたはクリアできません。コントローラ状態を回復してから再実行してください。

31a0073
DMED1A0073: NNCを停止していないので，バックアップできません。NNCを停止してから再実行してください。

31a0074
DMED1A0074: NNCがNNCtype1なので，クリアできません。

31a0075
DMED1A0075: システムLUをバックアップしていないのでリストアできません。

31a0076
DMED1A0076: NNC状態が停止または閉塞でないのでリストアできません。

31a0077
DMED1A0077: システムLUがバックアップされていないのでクリアできません。

31b0001
DMED1B0001: 指定したIPアドレスは不正です。正しいIPアドレスを指定してください。

31b0002
DMED1B0002: 指定したIPアドレスへ変更できません。正しいIPアドレスを指定してください。

31b0003
DMED1B0003: アレイ装置が処理中なので，指定した操作が実行できません。しばらくしてから再実行してください。

31b0004
DMED1B0004: コントローラが閉塞したので，処理できません。コントローラの状態を回復してから再実行してください。

31b0005
DMED1B0005: DHCPが有効なので，指定した操作が実行できません。DHCPを無効にしてから再実行してください。

31b0006
DMED1B0006: 保守ポートを設定中なので処理できません。しばらくしてから再実行してください。

31b0008
DMED1B0008: DHCPが有効なので，指定された操作が実行できません。DHCPを無効にしてから再実行してください。

31b0009
DMED1B0009: NNCが実装されているので，処理できません。ポート種別を確認してから再実行してください。

31b000a
DMED1B000A: 保守ポートと管理ポートに同一のアドレスを指定しているので，処理できません。異なるアドレスを指定してから再実行してください。

31c0001
DMED1C0001: iSCSIポートが実装されていないので，処理できません。ポート種別を確認してから再実行してください。

31c0002
DMED1C0002: 認証Methodの指定がないので，処理できません。認証Methodを指定してから再実行してください。

31c0003
DMED1C0003: エイリアスの形式が不正なので，処理できません。エイリアスを確認してから再実行してください。

31c0004
DMED1C0004: ポート内に同じエイリアスがあるので，処理できません。エイリアスを確認してから再実行してください。

31c0005
DMED1C0005: iSCSI Nameの形式が不正なので，処理できません。iSCSI Nameを確認してから再実行してください。

31c0006
DMED1C0006: ポート内に同じiSCSI Nameがあるので，処理できません。iSCSI Nameを確認してから再実行してください。

31c0007
DMED1C0007: 指定したTargetは未定義なので，処理できません。Targetを確認してから再実行してください。

31c0008
DMED1C0008: 名称の形式が不正なので，処理できません。名称を確認してから再実行してください。

31c0009
DMED1C0009: ポート内に同じ名称があるので，処理できません。名称を確認してから再実行してください。

31c000a
DMED1C000A: iSCSI Nameの形式が不正なので，処理できません。iSCSI Nameを確認してから再実行してください。

31c000b
DMED1C000B: ポート内に同じiSCSI Nameがあるので，処理できません。iSCSI Nameを確認してから再実行してください。

31c000c
DMED1C000C: テンポラリキーまたはエマージェンシーキーの有効期限が切れているため処理できません。

31c000d
DMED1C000D: 使用禁止文字を指定したので，処理できません。User Nameを確認してから再実行してください。

31c000e
DMED1C000E: 使用禁止文字を指定したので，処理できません。Secretを確認してから再実行してください。

31c000f
DMED1C000F: User Nameの文字数が範囲外なので，処理できません。User Nameを確認してから再実行してください。

31c0010
DMED1C0010: Secretの文字数が範囲外なので，処理できません。Secretを12文字以上32文字以下にしてから再実行してください。

31c0011
DMED1C0011: 不正なIPアドレスを指定したので，処理できません。正しいIPアドレスを指定してください。

31c0012
DMED1C0012: 不正なポート番号を指定したので，処理できません。正しいポート番号を指定してください。

31c0013
DMED1C0013: Keep Alive Timerが範囲外なので，処理できません。Keep Alive Timerを30以上64800以下にしてから再実行してください。

31c0014
DMED1C0014: ポート番号が不正なので，処理できません。正しいポート番号を指定してください。

31c0015
DMED1C0015: アレイ装置が処理中なので，指定した操作が実行できません。アレイ装置が処理が完了してから再実行してください。

31c0017
DMED1C0017: iSCSI Nameの文字数が範囲外なので，処理できません。iSCSI Nameを確認してから再実行してください。

31c0018
DMED1C0018: 使用禁止文字が指定したので，処理できません。iSCSI Nameを確認してから再実行してください。

31c0019
DMED1C0019: iSCSI Nameの文字数が範囲外なので，処理できません。iSCSI Nameを確認してから再実行してください。

31c001a
DMED1C001A: 使用禁止文字が指定されたため処理できません。iSCSI Nameを確認してから再実行してください。

31c001b
DMED1C001B: コントローラが閉塞しているので，処理できません。コントローラの状態を回復してから再実行してください。

31c001c
DMED1C001C: 不正なIPアドレスを指定したので，処理できません。正しいIPアドレスを指定してください。

31c001d
DMED1C001D: Ping実行中なので，処理できません。Pingが完了してから再実行してください。

31c001e
DMED1C001E: 不正なCHAPアルゴリズムを指定したので，処理できません。正しいCHAPアルゴリズムを指定してから再実行してください。

31c001f
DMED1C001F: Secretの文字数が範囲外なので，処理できません。Secretを12文字以上32文字以下にしてから再実行してください。

31c0020
DMED1C0020: 使用禁止文字を指定したので，処理できません。Secretを確認してから再実行してください。

31c0021
DMED1C0021: 使用禁止文字を指定したので，処理できません。User Nameを確認してから再実行してください。

31c0022
DMED1C0022: ポート内に同じUser Nameがあるので，処理できません。User Nameを確認してから再実行してください。

31c0023
DMED1C0023: LUN Managerが施錠または無効化されているので処理できません。LUN Managerを有効にしてから再実行してください。

31c0024
DMED1C0024: Targetセキュリティが無効なので，処理できません。Targetセキュリティを有効にしてから再実行してください。

31c0025
DMED1C0025: エイリアスの文字数が範囲外なので，処理できません。エイリアスを確認してから再実行してください。

31c0026
DMED1C0026: 使用禁止文字を指定したので，処理できません。エイリアスを確認してから再実行してください。

31c0027
DMED1C0027: 名称の文字数が範囲外なので，処理できません。名称を確認してから再実行してください。

31c0028
DMED1C0028: 使用禁止文字を指定したので，処理できません。名称を確認してから再実行してください。

31c0029
DMED1C0029: ポート内に同じUser Nameがあるので，処理できません。User Nameを確認してから再実行してください。

31c002a
DMED1C002A: 指定したTargetは未定義なので，処理できません。Targetを確認してから再実行してください。

31c002b
DMED1C002B: Targetセキュリティが無効なので，処理できません。Targetセキュリティを有効にしてから再実行してください。

31c003a
DMED1C003A: Targetセキュリティが無効なので，処理できません。Targetセキュリティを有効にしてから再実行してください。

31c003b
DMED1C003B: 指定したエイリアスはTarget0のデフォルト名称なので，処理できません。エイリアスを確認してから再実行してください。

31c003c
DMED1C003C: 指定したiSCSI NameはTarget0のデフォルト名称なので，処理できません。iSCSI Nameを確認してから再実行してください。

31c003d
DMED1C003D: ポート内に同じエイリアスがあるので，処理できません。エイリアスを確認してから再実行してください。

31c003e
DMED1C003E: ポート内に同じiSCSI Nameがあるので，処理できません。iSCSI Nameを確認してから再実行してください。

31c003f
DMED1C003F: ポート内に同じUser Nameがあるので，処理できません。User Nameを確認してから再実行してください。

31c0040
DMED1C0040: 指定されたホストグループ，またはTargetは範囲外です。ホストグループ，またはTargetを確認してから再実行してください。

31c0041
DMED1C0041: iSCSIポートが接続されていないので情報を取得できません。ポートの実装状態を確認してください。

31c0042
DMED1C0042: 指定したMTUは不正です。正しいMTUを指定してください。

31c0043
DMED1C0043: 実装されているインタフェースボードに指定したMTUの値は設定できません。MTUを確認して再実行してください。

31c0044
DMED1C0044: IPv6でリモートパスを設定しているため処理できません。リモートパスを削除してから再実行してください。

31c0045
DMED1C0045: IPv6でiSNS情報を設定しているため処理できません。iSNSサーバを使用しない設定にしてから再実行してください。

31c0046
DMED1C0046: 指定したポートはIPv6状態が無効のため処理できません。IPv6状態を有効にしてから再実行してください。

31c0047
DMED1C0047: 指定したポートはIPv6状態が無効のため処理できません。IPv6状態を有効にしてから再実行してください。

31c0048
DMED1C0048: 同一ポート内でリンクローカルIPアドレス，グローバルIPアドレス，デフォルトゲートウェイのいずれかが重複しています。異なるアドレスを指定してください。

31c0049
DMED1C0049: 設定できないリンクローカルIPアドレスが指定されました。指定内容を確認して，再実行してください。

31c0050
DMED1C0050: 実装されているインタフェースボードにDigestの設定はできません。インタフェースボード種別を確認して再実行してください。

31d0001
DMED1D0001: SNMP変更中なので，処理できません。しばらくしてから再実行してください。

31e0001
DMED1E0001: サイクル時間が範囲外なので，処理できません。サイクル時間を30以上3600以下にしてから再実行してください。

31e0002
DMED1E0002: 指定したサイクル時間が最小値未満なので設定できません。サイクル時間を確認してから再実行してください。

31e0003
DMED1E0003: キューイング禁止時間が範囲外です。キューイング禁止時間を確認して再実行してください。

31e0004
DMED1E0004: 指定した機能は本装置では未サポートのため，処理できません。装置を確認してから再実行してください。

31e0010
DMED1E0010: リモートレプリケーションペアが存在するため，処理できません。ペアを解除してから再実行してください。

31e0011
DMED1E0011: リモートレプリケーションペア削除中のため，処理できません。しばらくしてから再実行してください。

31e0012
DMED1E0012: 指定されたロジカルユニットはリモートレプリケーションペアに設定済みのため，処理できません。別のロジカルユニットを指定して再実行してください。

31e0013
DMED1E0013: COW SnapShotのキャッシュブロックを解放中なので，処理できません。しばらくしてから再実行してください。

31e0014
DMED1E0014: リモートレプリケーション解錠後，アレイ装置を再起動していないため，処理できません。アレイ装置を再起動してから実行してください。

31e0015
DMED1E0015: リモートレプリケーションおよびSnapShot解錠後，アレイ装置を再起動していないため，処理できません。アレイ装置を再起動してから実行してください。

31e0016
DMED1E0016: リモートレプリケーションまたはSnapShot施錠後，アレイ装置を再起動していないため，処理できません。アレイ装置を再起動してから実行してください。

31e0017
DMED1E0017: リモートレプリケーションペア状態が不正なため，処理できません。ペア状態を確認してから再実行してください。

31e0018
DMED1E0018: リモートレプリケーションまたはSnapShotを解錠または有効にしました。

31f0001
DMED1F0001: スペアドライブ動作モードを固定に設定する指示と，全きょう体のコピーバックレス許可を有効に設定する指示は，同時に指定できません。指定内容を確認して，再実行してください。

31f0002
DMED1F0002: スペアドライブ動作モードが固定に設定されているため，処理できません。指定内容を確認して，再実行してください。

31f0010
DMED1F0010: 処理が失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

31f0011
DMED1F0011: 不正なIPアドレスが指定されました。IPアドレスを確認してから再実行してください。

31f0012
DMED1F0012: Syslogサーバ1とサーバ2に同じIPアドレスが指定されたので，処理できません。IPアドレスを確認してから再実行してください。

31f0013
DMED1F0013: 処理が失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

31f0014
DMED1F0014: 監査ログを内部に保存する機能が無効です。内部監査ログ機能を有効にしてから再実行してください。

31f0015
DMED1F0015: 内部保存ログがエクスポート中なので，処理できません。少し時間を空けてから再実行してください。

31f0017
DMED1F0017: ログのエクスポートに失敗したので，処理できません。しばらくしてから再実行してください。

31f0018
DMED1F0018: 処理が失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

31f0019
DMED1F0019: 内部保存ログを使用中なので，処理できません。内部保存ログの状態を確認してから再実行してください。

31f001a
DMED1F001A: Syslogサーバ1とサーバ2に同じIPアドレスが指定されたため，処理できません。IPアドレスを確認して再実行してください。

31f001b
DMED1F001B: SyslogサーバにIPv6アドレスが設定されているため処理できません。ナビゲーターのバージョンを確認してください。

31f0020
DMED1F0020: ユーザーIDの文字数が最小値に達していません。ユーザーIDを確認してください。

31f0021
DMED1F0021: ユーザーIDに使用禁止文字が使用されています。ユーザーIDを確認してください。

31f0022
DMED1F0022: セッションタイムアウトが発生しました。再度ログインしてください。

31f0023
DMED1F0023: 操作権限がありません。アカウント管理者に連絡して，操作権限を確認してください。

31f0024
DMED1F0024: 指定したユーザーIDはすでに登録されています。別のユーザーIDを指定してください。

31f0025
DMED1F0025: 指定したユーザーIDは登録されていません。ユーザーIDを確認してください。

31f0026
DMED1F0026: ロールが割り当てられていません。ロールを割り当ててください。

31f0027
DMED1F0027: ログイン中のユーザに対する操作はできません。

31f0028
DMED1F0028: ビルトインアカウントに対する操作はできません。

31f0029
DMED1F0029: 更新権限がありません。アカウント管理者に連絡して，権限を確認してください。

31f002a
DMED1F002A: 同時にログインできるユーザーの最大数に達しています。しばらくしてからログインしてください。

31f002b
DMED1F002B: パスワードが一致しません。パスワードを再入力してください。

31f002c
DMED1F002C: アカウントが無効なので，ログインできません。アカウント管理者に連絡して，アカウントの状態を確認してください。

31f002d
DMED1F002D: パスワードが一致しません。パスワードを確認してください。

31f002e
DMED1F002E: アカウントの登録数が最大値に達しています。不要なアカウントを削除してから登録してください。

31f002f
DMED1F002F: パスワードが最小文字数より短い長さです。パスワードの長さを確認してください。

31f0030
DMED1F0030: Password Protectionと，Account Authenticationは併用できません。

31f0031
DMED1F0031: NNCが実装されているため，Account Authenticationを解錠または有効にできません。FibreまたはiSCSI構成にしてから再実行してください。

31f0032
DMED1F0032: セッションタイムアウト値が規定外です。セッションタイムアウトの値を確認してください。

31f0033
DMED1F0033: TrueCopy Modular Distributedが解錠されているため処理できません。施錠してから再実行してください。

31f0034
DMED1F0034: 指定した機能は解錠条件を満たしていないため，解錠できません。TrueCopy機能を解錠または有効にしてから再実行してください。

31f0035
DMED1F0035: パーマネントキー以外が指定されたため，処理できません。パーマネントキーを指定してから再実行してください。

31f0036
DMED1F0036: リモートパスがFibreインタフェースで定義されているため，処理できません。リモートパスを削除してから再実行してください。

31f0037
DMED1F0037: 指定した機能は解錠条件を満たしていないため，解錠できません。TrueCopy Extended Distance機能を解錠または有効にしてから再実行してください。

31f0038
DMED1F0038: 指定した機能は解錠条件を満たしていないため，解錠できません。リモートレプリケーションを解錠または有効にしてから再実行してください。

31f0040
DMED1F0040: テンポラリキーまたはエマージェンシーキーの有効期限が切れているため処理できません。

31f0041
DMED1F0041: 指定したRAIDグループにShadowImageペアが含まれているので処理できません。

31f0042
DMED1F0042: 指定したRAIDグループにリモートレプリケーションペアが含まれているため，処理できません。

31f0043
DMED1F0043: 指定したRAIDグループに，リモートレプリケーションペアが含まれているため，処理できません。

31f0044
DMED1F0044: 指定したRAIDグループにCOW SnapshotペアまたはV-VOLが含まれているので処理できません。

31f0045
DMED1F0045: 指定したRAIDグループにボリュームマイグレーションペアが含まれているので処理できません。

31f0048
DMED1F0048: 指定したRAIDグループにフォーマット実行中のLUが含まれているので処理できません。フォーマットが完了してから再実行してください。

31f0049
DMED1F0049: 指定したRAIDグループにパリティ回復が完了していないLUが含まれているので，処理できません。パリティ回復が完了してから再実行してください。

31f004a
DMED1F004A: 指定したRAIDグループにデータプールが含まれているので処理できません。データプールを削除してから再実行してください。

31f004b
DMED1F004B: 指定したRAIDグループにDM-LUが含まれているので処理できません。DM-LUを解除してから再実行してください。

31f004c
DMED1F004C: 指定したRAIDグループにコマンドデバイスが含まれているので処理できません。コマンドデバイスを解除してから再実行してください。

31f004d
DMED1F004D: 指定したRAIDグループにシステムLUが含まれているので処理できません。システムLUを解除してから再実行してください。

31f004e
DMED1F004E: 指定したRAIDグループに切り替え中のLUが含まれているので処理できません。LUの切り替えが完了してから再実行してください。

31f0051
DMED1F0051: 指定したRAIDグループにシステムドライブが含まれているので処理できません。

31f0052
DMED1F0052: 指定したRAIDグループにライトが完了していないLUが含まれているので，処理できません。回復してから再実行してください。

31f0053
DMED1F0053: コマンド監視中のRAIDグループが存在するため，処理できません。対象のRAIDグループをスピンアップしてから再実行してください。

31f0054
DMED1F0054: 省電力状態のRAIDグループがあるので処理できません。対象のRAIDグループをスピンアップしてから再実行してください。

31f0055
DMED1F0055: 省電力状態のRAIDグループがあるので処理できません。対象のRAIDグループをスピンアップしてから再実行してください。

31f0056
DMED1F0056: 省電力状態のRAIDグループがあるので処理できません。少し時間を空けてから再実行してください。

31f0057
DMED1F0057: 指定したRAIDグループは未定義です。定義済みのRAIDグループを指定してください。

31f0058
DMED1F0058: RAIDグループは復旧処理中なので処理できません。対象のRAIDグループをスピンアップしてから再実行してください。

31f0059
DMED1F0059: RAIDグループはヘルスチェック中なので処理できません。対象のRAIDグループをスピンアップしてから再実行してください。

31f005a
DMED1F005A: 指定したRAIDグループにユーザーLUが含まれているので処理できません。ユーザーLUを解除してから再実行してください。

31f005b
DMED1F005B: 指定したRAIDグループにSESドライブが含まれているので処理できません。

31f005c
DMED1F005C: 省電力の状態が遷移中のため，処理できません。状態の遷移が完了してから再実行してください。

31f005d
DMED1F005D: 指定したRAIDグループがSSDで構成されているため，処理できません。RAIDグループを確認してから再実行してください。

31f005e
DMED1F005E: システムドライブを使用しているRAIDグループが省電力状態のため，処理できません。対象のRAIDグループをスピンアップしてから再実行してください。

31f005f
DMED1F005F: 指定したRAIDグループがFMDで構成されているため，処理できません。RAIDグループを確認してから再実行してください。

31f006a
DMED1F006A: 指定したRAIDグループを構成している全ドライブがDense84きょう体に実装されていないため，処理できません。RAIDグループを確認して再実行してください。

31f006b
DMED1F006B: Power Saving Plusが解錠されていないため，処理できません。解錠してから実行してください。

31f006c
DMED1F006C: Power Saving Plusの機能を使用中のため，処理できません。スピンアップしてから再実行してください。

31f006d
DMED1F006D: スピンダウンのI/O監視時間がドライブ電源OFFのI/O監視時間以上のため，処理できません。値を確認して再実行してください。

31f006e
DMED1F006E: 指定したRAIDグループに統合LUが存在するため，処理できません。統合LUを分離してから再実行してください。

31f006f
DMED1F006F: 指示している省電力動作と異なる省電力動作を指示したため，処理できません。スピンアップしてから再実行してください。

31f0070
DMED1F0070: I/O連動有効/無効が混在しているため，処理できません。I/O連動を確認してから再実行してください。

31f0071
DMED1F0071: 指定したRAIDグループはドライブ電源OFFをサポートしていないきょう体のドライブで構成されているため，処理できません。RAIDグループを確認してから再実行してください。

31f0072
DMED1F0072: Tray Power Savingが解錠されているため，処理できません。施錠してから再実行してください。

31f0073
DMED1F0073: きょう体電源OFFが有効なきょう体が存在するため，処理できません。きょう体電源OFFを無効にしてから再実行してください。

31f0074
DMED1F0074: Power Saving Plusが解錠されていないため，処理できません。解錠してから再実行してください。

31f0075
DMED1F0075: Dense84きょう体以外が接続されているため，処理できません。きょう体を確認してから再実行してください。

31f0076
DMED1F0076: 接続きょう体数が5台以上のため，処理できません。きょう体数を確認してから再実行してください。

31f0077
DMED1F0077: Tray Power Savingが有効，かつ指定したドライブがUnit No.1～3のきょう体に所属する，かつドライブの所属するきょう体のきょう体電源OFFが有効であるため，処理できません。きょう体電源OFFを無効にしてから再実行してください。

31f0078
DMED1F0078: 実装可能なきょう体数を超えるため，きょう体接続はできません。システム構成を確認してください。

31f0079
DMED1F0079: 指定したきょう体のドライブはDP RAIDグループを構成しているため，処理できません。きょう体を確認して再実行してください。

31f007a
DMED1F007A: 指定したきょう体にRAIDグループに所属していない実装ドライブが存在するため，処理できません。ドライブを外してから再実行してください。

31f007b
DMED1F007B: 指定したきょう体のドライブがスペアドライブとして定義されているため，処理できません。スペアドライブを解除後，ドライブを外してから再実行してください。

31f007c
DMED1F007C: 指定したきょう体の電源がOFF状態であるため，処理できません。きょう体電源OFFを無効にしてから再実行してください。

31f007d
DMED1F007D: 指定したきょう体は電源OFF処理を実行中のため，処理できません。きょう体電源OFFを無効にしてから再実行してください。

31f007e
DMED1F007E: 指定したRAIDグループを構成しているドライブが実装されているきょう体のきょう体電源OFFが有効のため，処理できません。きょう体電源OFFを無効にしてから再実行してください。

31f007f
DMED1F007F: アレイ装置のPSの状態が正常でないため，処理できません。状態を確認して再実行してください。

31f0080
DMED1F0080: 外部認証サーバ1が未定義のため処理できません。外部認証サーバ1の状態を確認して再実行してください。

31f0081
DMED1F0081: 外部認証サーバ2が未定義で，かつ外部認証サーバ1のIPアドレスが無効のため処理できません。外部認証サーバ1を確認して再実行してください。

31f0082
DMED1F0082: 外部認証サーバ1が未定義で，かつユーザ認証がRADIUSのユーザが存在するため，処理できません。ユーザ認証をInternalに変更してから再実行してください。

31f0083
DMED1F0083: 不正なIPアドレスが指定されました。正しいIPアドレスを指定してください。

31f0084
DMED1F0084: 外部認証サーバ1が未定義のため，ユーザ認証にRADIUSを指定できません。外部認証サーバ1をRADIUSで定義して再実行してください。

31f0085
DMED1F0085: 外部認証サーバ1との認証テストに失敗しました。外部認証サーバ1の設定や接続環境を確認してから再実行してください。

31f0086
DMED1F0086: パスワードの文字数が範囲外のため処理できません。パスワードを確認して再実行してください。

31f0087
DMED1F0087: 外部認証サーバ1との認証テストに失敗しました。ユーザIDとパスワードを確認して再実行してください。

31f0088
DMED1F0088: 外部認証サーバ2との認証テストに失敗しました。外部認証サーバ2の設定や接続環境を確認してから再実行してください。

31f0089
DMED1F0089: ユーザ認証がRADIUSのためパスワード変更できません。RADIUSサーバのパスワードを変更してください。

31f008a
DMED1F008A: 外部認証サーバとのユーザ認証がタイムアウトとなったためログインできません。外部認証サーバの設定や接続環境を確認してから再実行してください。

31f008b
DMED1F008B: 外部認証サーバとのユーザ認証がタイムアウトとなったためログインできない，または認証テストに失敗しました。外部認証サーバの設定や接続環境を確認してから再実行してください。

31f008c
DMED1F008C: 外部認証サーバとのユーザ認証に失敗したためログインできません。ユーザIDとパスワードを確認して再実行してください。

31f008d
DMED1F008D: 外部認証サーバ2との認証テストに失敗しました。ユーザIDとパスワードを確認して再実行してください。

31f008e
DMED1F008E: ユーザIDの文字数が範囲外のため処理できません。ユーザIDを確認して再実行してください。

31f008f
DMED1F008F: パスワードが設定されていないため，処理できません。パスワードを指定して再実行してください。

31f00a0
DMED1F00A0: ビルトインアカウントでないため，処理できません。ビルトインアカウントでログインしてから再実行してください。

31f0101
DMED1F0101: 接続テスト実行中のため，処理できません。接続テストが完了してから再実行して下さい。

31f0102
DMED1F0102: ヘルスチェック実行中のため，処理できません。ヘルスチェックが完了してから再実行して下さい。

31f0103
DMED1F0103: きょう体省電力状態がきょう体電源OFFのため，処理できません。きょう体が電源ON状態になってから再実行してください。

31f0104
DMED1F0104: 指定したRAIDグループを構成しているドライブが実装されているきょう体のきょう体電源OFFが有効，かつ拡張ドライブにシステムドライブを指定しているため，処理できません。指定したドライブを確認してから再実行してください。

3200001​
DMED200001: キャッシュ容量が1GB以下なので，処理できません。キャッシュを増設してから再実行してください。

3200002​
DMED200002: このオプションは，シングルコントローラ構成ではサポートしていません。デュアルコントローラ構成で使用してください。

3200003​
DMED200003: Cache Partition Managerが有効なので，SnapShotを解錠できません。Cache Partition Managerを施錠または無効にしてから再実行してください。

3200004​
DMED200004: COW Snapshotの解錠後，アレイ装置を再起動していないので，Cache Partition Managerを解錠できません。アレイ装置を再起動してから実行してください。

3200005​
DMED200005: キャッシュ容量が512MB以下なので，解錠または有効にできません。キャッシュを増設してから再実行してください。

3200006​
DMED200006: キャッシュ容量が2GB以下のため，解錠または有効にできません。キャッシュを増設してから，再実行してください。

3200011​
DMED200011: 指定したLUはリザーブLUではありません。リザーブLUを指定してから再実行してください。

3200012​
DMED200012: 指定したロジカルユニットはリザーブLUです。リザーブLUを解除するか，他のロジカルユニットを指定してから再実行してください。

3200013​
DMED200013: 指定したP-VOLとS-VOLの容量が異なります。同じ容量のロジカルユニットを指定してから再実行してください。

3200014​
DMED200014: 指定したP-VOLとS-VOLの担当コントローラが異なります。同じ担当コントローラのロジカルユニットを指定してから再実行してください。

3200015​
DMED200015: 指定したP-VOLとS-VOLは同じロジカルユニットです。異なるロジカルユニットを指定してから再実行してください。

3200016​
DMED200016: これ以上ペアが生成できません。不要なボリュームマイグレーションペアを解除するか，中止してください。または，不要なShadowImageのペアを解除してから実行してください。

3200017​
DMED200017: 指定したP-VOLとS-VOLは同じRAIDグループです。異なるRAIDグループのLUを指定してください。

3200018​
DMED200018: 指定したペアが待機中またはコピー中ではないので，中止できません。

3200019​
DMED200019: 指定したペアが完了またはエラーではないので，解除できません。

320001a
DMED20001A: 指定したP-VOLとS-VOLはペアではありません。ペアのP-VOLとS-VOLを指定してから再実行してください。

320001b
DMED20001B: リザーブLUの数が最大値に達しています。不要なリザーブLUを削除してから設定してください。

320001c
DMED20001C: 指定したLUは，ボリュームマイグレーションペアのS-VOLです。ほかのLUを指定してから再実行してください。

320001d
DMED20001D: 指定したLUはリザーブLUではありません。リザーブLUを指定してから再実行してください。

320001e
DMED20001E: ボリュームマイグレーションペアのP-VOLまたはS-VOLが含まれているため，処理できません。ペアを解除してください。

320001f
DMED20001F: リザーブLUが含まれているので，処理できません。リザーブLUを削除してください。

3200020​
DMED200020: ボリュームマイグレーションペアのP-VOLもしくはS-VOL，またはリザーブLUが含まれているので，処理できません。ボリュームマイグレーションペアまたはリザーブLUを解除してください。

3200021​
DMED200021: オーナーIDが異なるので，処理できません。ペアを生成したアプリケーションで，中止してください。

3200022​
DMED200022: オーナーIDが異なるので，処理できません。ペアを生成したアプリケーションで，ペアを解除してください。

3200023​
DMED200023: 未サポートのオーナーIDが指定されました。

3200024​
DMED200024: リザーブLUが存在しています。リザーブLUを削除してください。

3200025​
DMED200025: ボリュームマイグレーションペアが存在しています。ペアを中止するか解除してください。

3200026​
DMED200026: 指定したLUは，キャッシュパーティションの変更予約済みなので，処理できません。アレイ装置を再起動してください。

3200027​
DMED200027: 管理領域が不足しているので，処理できません。不要なペアを削除してから再実行してください。

3200028​
DMED200028: 指定したLUはボリュームマイグレーションペアではありません。ほかのLUを指定してから再実行してください。

3200029​
DMED200029: 指定したLUはボリュームマイグレーションのコピー中です。コピーが完了してから再実行してください。

320002a
DMED20002A: 指定したペアが待機中またはコピー中でないため，コピー速度の変更はできません。

320002b
DMED20002B: 未サポートのオーナーIDが指定されました。

320002c
DMED20002C: ボリュームマイグレーションペアのP-VOL，またはS-VOLではないLUが指定されました。ボリュームマイグレーションペアのP-VOL，またはS-VOLを指定して再実行してください。

320002d
DMED20002D: 指定したP-VOLとS-VOLが同じDPプールに所属しています。異なるDPプールに所属するロジカルユニットを指定して再実行してください。

320002e
DMED20002E: 指定したS-VOLが所属するDPプールの容量が不足しています。DPプールの容量を拡張してから再実行してください。

320002f
DMED20002F: DM-LUの容量が不足しているため，処理できません。DM-LUの容量を拡張してから再実行してください。

3200030​
DMED200030: iSCSI接続しているホスト数が有償オプション解錠または有効にできる数を超えています。接続ホスト数を確認してから再実行してください。

3200031​
DMED200031: 指定したS-VOLが処理中のため，処理できません。少し時間をあけてから再実行してください。

3200032​
DMED200032: DM-LUが使用できない状態であるため，処理できません。状態を回復してから再実行してください。

3200033​
DMED200033: DM-LUが所属するDPプールが閉塞しているため，処理できません。回復してから再実行してください。

3200034​
DMED200034: DM-LUの容量が不足しているため，処理できません。DPプールの容量を拡張してから再実行してください。

3210001​
DMED210001: 同一ホストグループで，マッピング情報が重複しています。マッピング情報を確認してください。

3210010​
DMED210010: 現在処理中です。しばらくしてから再実行してください。

3210011​
DMED210011: メール送信が有効なため処理できません。メール送信を無効にしてから再実行してください。

3220001​
DMED220001: 指定したバッテリー数は範囲外です。バッテリー数を確認してください。

3220002​
DMED220002: バッテリー数を増やすことはできません。現在設定されているバッテリー数より，小さい値を指定してください。

3220003​
DMED220003: シングルコントローラ構成では，きょう体接続はできません。システム構成を確認してください。

3220004​
DMED220004: 実装可能なきょう体数を超えるため，きょう体接続はできません。システム構成を確認してください。

3220005​
DMED220005: コントローラまたはENCが閉塞しているため，きょう体接続はできません。閉塞状態を回復してから再実行してください。

3220006​
DMED220006: ENCファームウェア交換中のため，きょう体接続はできません。ENCファームウェアの交換が完了してから再実行してください。

3220007​
DMED220007: 障害処理中のため，きょう体接続はできません。しばらく待ってから再実行してください。

3220008​
DMED220008: 現在，きょう体接続中です。きょう体接続が完了してから再実行してください。

3220009​
DMED220009: 指定したバッテリー数への減設はできません。正しいバッテリー数を指定してください。

3230001​
DMED230001: マイグレーションガードが設定されているため処理できません。マイグレーションガードを解除して再実行してください。

3230002​
DMED230002: マイグレーション状態がコピー開始チェック中のため処理できません。マイグレーション状態を確認して再実行してください。

3230003​
DMED230003: マイグレーション状態がコピー作成準備中のため処理できません。マイグレーション状態を確認して再実行してください。

3230004​
DMED230004: マイグレーション状態がコピー作成中のため処理できません。マイグレーション状態を確認して再実行してください。

3230005​
DMED230005: マイグレーション状態が移行失敗のため処理できません。マイグレーション状態を確認して再実行してください。

3230006​
DMED230006: アレイ装置がオートマイグレーション中のため処理できません。マイグレーション状態を確認して再実行してください。

3230007​
DMED230007: アレイ装置がオートマイグレーション中のため処理できません。マイグレーション状態を確認して再実行してください。

3230008​
DMED230008: アレイ装置がオートマイグレーション中のため処理できません。マイグレーション状態を確認して再実行してください。

3230009​
DMED230009: アレイ装置がオートマイグレーション中のため処理できません。マイグレーション状態を確認して再実行してください。

3230010​
DMED230010: マイグレーション状態がコピー作成完了のため処理できません。マイグレーション状態を確認して再実行してください。

3230011​
DMED230011: マイグレーション状態がアレイ切替中のため処理できません。マイグレーション状態を確認して再実行してください。

3230012​
DMED230012: マイグレーション状態が移行完了のため処理できません。マイグレーション状態を確認して再実行してください。

3230013​
DMED230013: マイグレーション状態がアレイ切替失敗のため処理できません。マイグレーション状態を確認して再実行してください。

3230014​
DMED230014: マイグレーション状態が消去中のため処理できません。マイグレーション状態を確認して再実行してください。

3230015​
DMED230015: マイグレーション状態が完了のため処理できません。マイグレーション状態を確認して再実行してください。

3230016​
DMED230016: マイグレーション状態が失敗のため処理できません。マイグレーション状態を確認して再実行してください。

3230017​
DMED230017: マイグレーション状態が移行開始前のため処理できません。マイグレーション状態を確認して再実行してください。

3230018​
DMED230018: マイグレーション状態がコピー開始失敗のため処理できません。マイグレーション状態を確認して再実行してください。

3230019​
DMED230019: ENCファームウェア交換中のため実行できません。ENCファームウェアの交換が完了してから再実行してください。

3230020​
DMED230020: マイグレーション状態が消去準備中のため処理できません。マイグレーション状態を確認して再実行してください。

3230021​
DMED230021: ペア状態がSplit PendingのShadowImageペアが存在するため処理できません。ペア状態がSplit Pending以外のときに，再実行してください。

3231000​
DMED231000: アレイ装置がマイグレーション中のため処理できません。マイグレーション状態を確認して再実行してください。

3231001​
DMED231001: アレイ装置がオートマイグレーション中かきょう体増設されているため処理できません。オートマイグレーション中の場合はマイグレーション状態を確認して再実行してください。

3231002​
DMED231002: 不正な装置IDが指定されました。正しい装置IDを指定してください。

3231003​
DMED231003: フォーマット中のため処理できません。フォーマットが完了してから再実行してください。

3231004​
DMED231004: 指定されたインタフェースボード種別が実装されていないため処理できません。インタフェースボード種別を確認して再実行してください。

3231005​
DMED231005: PINオーバ状態のため処理できません。PINデータの復旧を行ってから再実行してください。

3231006​
DMED231006: ライト未完が存在するため処理できません。回復を行ってから再実行してください。

3231007​
DMED231007: DM-LUが未設定のため処理できません。DM-LUを設定してから再実行してください。

3231008​
DMED231008: アレイ装置がオートマイグレーション中か，移行に失敗しているため処理できません。マイグレーション状態を確認して再実行してください。

3240001​
DMED240001: 証明書および秘密鍵のチェックができませんでした。アレイ装置を再起動してから再実行してください。

3240002​
DMED240002: 証明書の内容が不正です。証明書の内容を確認して再実行してください。

3240003​
DMED240003: 秘密鍵が不正です。証明書の内容を確認して再実行してください。

3241001​
DMED241001: 指定したRAIDグループは拡張中のため処理できません。RAIDグループ拡張が完了してから再実行してください。また，RAIDグループ拡張が完了していても動作しない場合があります。完了していた場合は，2分以上待ってから再実行してください。

3241002​
DMED241002: 拡張未実施のRAIDグループに対して中止指示をすることはできません。指定したRAIDグループを確認してから再実行してください。

3241003​
DMED241003: 拡張中，または拡張未実施でない待機中のRAIDグループに対して中止指示をすることはできません。指定したRAIDグループの状態を確認して再実行してください。

3241004​
DMED241004: 拡張未実施で待機中のRAIDグループに対して強制中止指示をすることはできません。RAIDグループ拡張を中止する場合は中止指示を実行してください。

3241005​
DMED241005: RAID0のRAIDグループは拡張できません。RAIDレベルを確認して再実行してください。

3241006​
DMED241006: 指定したRAIDグループのパリティグループ数が1でないため処理できません。RAIDグループを確認して再実行してください。

3241007​
DMED241007: 未実装，または閉塞のドライブが含まれているため，処理できません。ドライブの状態を確認して再実行してください。

3241008​
DMED241008: 指定したドライブは既にスペアドライブとして定義されている，またはRAIDグループ内のドライブです。ドライブの状態を確認して再実行してください。

3241009​
DMED241009: 指定ドライブ数が不正のため処理できません。RAID1，RAID1+0の場合は偶数で指定してください。

324100a
DMED24100A: 指定ドライブ数が不正のため処理できません。RAIDレベルの最大構成範囲内でドライブ数を指定してください。

324100b
DMED24100B: 指定したドライブとRAIDグループのドライブ種別が異なるため処理できません。ドライブ種別を確認して再実行してください。

324100c
DMED24100C: 指定したドライブ容量がRAIDグループの最小容量のドライブより小さいため処理できません。ドライブ容量を確認して再実行してください。

324100d
DMED24100D: ShadowImageまたはリモートレプリケーションのペア状態がSimplex，Splitでない，またはSnapShotのペア状態がSimplex，Pairedでないため処理できません。コピーが完了してから再実行してください。

324100e
DMED24100E: SnapShotのペア状態がPairedでない，またはリモートレプリケーションのペア状態がSplitでないため処理できません。コピーが完了してから再実行してください。

324100f
DMED24100F: 指定したRAIDグループ内にクイックフォーマット実行中のLUが存在するため，処理できません。クイックフォーマットが完了してから再実行してください。

3241010​
DMED241010: 指定したRAIDグループ内にパリティ回復中のLUが存在するため，処理できません。パリティ回復が完了してから再実行してください。

3241011​
DMED241011: 指定したRAIDグループにライト未完のLUが含まれているため，処理できません。回復を行ってから再実行してください。

3241012​
DMED241012: 指定したRAIDグループにボリュームマイグレーションペアが含まれているため，処理できません。ペアを解除してから再実行してください。

3241013​
DMED241013: 指定したRAIDグループにボリュームマイグレーションのリザーブLUが含まれているため，処理できません。リザーブLUを解除してから再実行してください。

3241014​
DMED241014: 指定したRAIDグループ内に常駐LU，または予約常駐LUが存在するため，処理できません。常駐LU，または予約常駐LUを解除してから再実行してください。

3241015​
DMED241015: 指定したRAIDグループは省電力状態のため処理できません。対象のRAIDグループをスピンアップしてから再実行してください。

3241016​
DMED241016: 指定したRAIDグループ内にLU切り替え中のLUが存在します。少し時間をあけてから再実行してください。

3241017​
DMED241017: 指定したRAIDグループ内に120TBを超えるLU，または統合LUが存在するため処理できません。LU容量を縮小して再実行してください。

3241018​
DMED241018: 指定したRAIDグループ内に拡張中のLUが含まれているため，処理できません。ロジカルユニットの状態を確認して再実行してください。

3241019​
DMED241019: Cache Partition Managerが有効で，SnapShotまたはリモートレプリケーションを有効にした際，アレイ装置を再起動していないため，処理できません。または，キャッシュパーティションの変更予約済みのため，処理できません。アレイ装置を再起動してください。

324101a
DMED24101A: ペア状態がSplit PendingのShadowImageペアが存在するため処理できません。Splitに遷移してから再実行してください。

324101b
DMED24101B: 指定したRAIDグループに縮退状態のロジカルユニットが含まれているため，処理できません。正常状態にしてから再実行してください。

3241050​
DMED241050: RAIDグループ拡張中のため処理できません。RAIDグループ拡張が完了してから再実行してください。

3241051​
DMED241051: RAIDグループ拡張中でLU切り替えが発生するため，処理できません。RAIDグループ拡張が完了してから再実行してください。

3250001​
DMED250001: 不正なIPアドレスが指定されました。正しいIPアドレスを指定してください。

3250002​
DMED250002: 不正なデフォルトゲートウェイアドレスが指定されました。正しいデフォルトゲートウェイアドレスを指定してください。

3250003​
DMED250003: 管理ポートとデフォルトゲートウェイのセグメントが異なるため処理できません。正しいIPアドレスを指定してください。

3250004​
DMED250004: 管理ポートに管理ポートリンクローカルと同一のアドレスを指定しているため，処理できません。異なるアドレスを指定してから再実行してください。

3250005​
DMED250005: 管理ポートに保守ポートリンクローカルと同一のアドレスを指定しているため，処理できません。異なるアドレスを指定してから再実行してください。

3250006​
DMED250006: 管理ポートに保守ポートと同一のアドレスを指定しているため，処理できません。異なるアドレスを指定してから再実行してください。

3250007​
DMED250007: 保守ポートに管理ポートと同一のアドレスを指定しているため，処理できません。異なるアドレスを指定してから再実行してください。

3250008​
DMED250008: 保守ポートに管理ポートリンクローカルと同一のアドレスを指定しているため，処理できません。異なるアドレスを指定してから再実行してください。

3250009​
DMED250009: 保守ポートに保守ポートリンクローカルと同一のアドレスを指定しているため，処理できません。異なるアドレスを指定してから再実行してください。

325000a
DMED25000A: アレイ装置が処理中のため，指定された操作が実行できません。しばらくしてから再実行してください。

325000b
DMED25000B: アレイ装置が処理中のため，指定された操作が実行できません。しばらくしてから再実行してください。

325000c
DMED25000C: 不正なIPアドレスが指定されました。正しいIPアドレスを指定してください。

325000d
DMED25000D: 不正なIPアドレスが指定されました。正しいIPアドレスを指定してください。

325000e
DMED25000E: アレイ装置のIPアドレスと指定したメールサーバのIPアドレスのプロトコルバージョン（IPv4/IPv6）が異なります。アレイ装置のプロトコルバージョンを確認して，再実行してください。

325000f
DMED25000F: アレイ装置のIPアドレスと設定されているメールサーバのIPアドレスのプロトコルバージョン（IPv4/IPv6）が異なります。アレイ装置のプロトコルバージョンを確認して，再実行してください。

3260001​
DMED260001: 指定したドライブは既にスペアドライブとして定義されている，またはRAIDグループ内のドライブ，またはDPプール内のドライブです。ドライブの状態を確認して再実行してください。

3260002​
DMED260002: DPプールが存在するため，処理できません。DPプールを削除してから再実行してください。

3260003​
DMED260003: 指定したロジカルユニットはDPプール内のロジカルユニットのため，処理できません。別のロジカルユニットを指定して再実行してください。

3260004​
DMED260004: リモートレプリケーション，SnapShotまたはDynamic Provisioningを施錠または解錠後，アレイ装置を再起動していないため，処理できません。アレイ装置を再起動してから実行してください。

3260005​
DMED260005: ロジカルユニット定義数が最大値に達したため作成できません。不要なロジカルユニットを削除してから再実行してください。

3260006​
DMED260006: 指定したRAIDグループはDPプール内のRAIDグループのため，処理できません。RAIDグループを確認して再実行してください。

3260007​
DMED260007: 指定したロジカルユニットに所属するDPプールの状態が正常でないため，処理できません。状態を回復してから再実行してください。

3260008​
DMED260008: 指定したDPプールは定義済みです。未定義のDPプールを指定してください。

3260009​
DMED260009: 指定したRAIDレベルは未サポートのため，処理できません。サポートしているRAIDレベルを指定して再実行してください。

326000a
DMED26000A: 指定したRAIDグループは既に定義されている，またはDPプールに使用されています。未定義のRAIDグループを指定してください。

326000b
DMED26000B: 指定したDPプールの状態が正常または縮退でないため，処理できません。状態を回復してから再実行してください。

326000c
DMED26000C: 未サポートのドライブが実装されているため，処理できません。ドライブを交換してから再実行してください。

326000d
DMED26000D: 指定した容量のドライブは未サポートのため，処理できません。サポートするドライブに交換してから，再実行してください。

326000e
DMED26000E: 指定されたDPプールは削除できません。別のDPプールを指定してください。

326000f
DMED26000F: RAIDグループ定義数が最大値に達したため作成できません。不要なRAIDグループを削除してから再実行してください。

3260010​
DMED260010: Dynamic Provisioningを解錠後，アレイ装置を再起動していないため，処理できません。アレイ装置を再起動してから実行してください。

3260011​
DMED260011: RAIDレベルとドライブ数の組み合わせが適切でないため，処理できません。RAIDレベルまたはドライブ数を確認してから再実行してください。

3260012​
DMED260012: 指定したDPプールは未定義です。定義済みのDPプール番号を指定してから再実行してください。

3260013​
DMED260013: 指定したDPプールの状態が正常でないため，処理できません。状態を回復してから再実行してください。

3260014​
DMED260014: 指定可能なドライブ数を超えています。ドライブ数を確認してください。

3260015​
DMED260015: 指定したDPプールにロジカルユニットが存在するため，処理できません。DPプール内のロジカルユニットを削除してから再実行してください。

3260016​
DMED260016: ドライブが復旧処理中のため，処理できません。ドライブの復旧が完了してから再実行してください。

3260017​
DMED260017: ドライブファームウェア交換中のため処理できません。ドライブファームウェアの交換が完了してから再実行してください。

3260018​
DMED260018: DPプール使用容量警告の初期警告値が枯渇警告値以上です。値を確認して再実行してください。

3260019​
DMED260019: 仮想化超過しきい値の警告しきい値が限界しきい値以上です。値を確認して再実行してください。

326001a
DMED26001A: ドライブ種別とドライブ容量の組み合わせが適切でないため，処理できません。ドライブ種別またはドライブ容量を確認して再実行してください。

326001b
DMED26001B: 使用可能なドライブがありません。ドライブ数を確認して再実行してください。

326001c
DMED26001C: 指定したロジカルユニットはDPプール内のロジカルユニットでないため，処理できません。DPプール内のロジカルユニットを指定してから再実行してください。

326001d
DMED26001D: キャッシュメモリ容量が2GB以下のため，処理できません。キャッシュメモリの容量を4GB以上に増設してから，再実行してください。

326001e
DMED26001E: キャッシュメモリ容量が2GB以下のため，処理できません。キャッシュメモリの容量を4GB以上に増設してから，再実行してください。

326001f
DMED26001F: 指定したDPプールの使用容量の状態が枯渇警告または容量枯渇のため，処理できません。DPプールの使用容量を確認してから再実行してください。

3260020​
DMED260020: 指定したドライブ番号が重複しているため，処理できません。ドライブ番号を確認してから再実行してください。

3260021​
DMED260021: RAIDレベルとドライブ数の組み合わせが適切でないため，処理できません。ドライブ数を確認してから再実行してください。

3260022​
DMED260022: 異なるドライブ種別が指定されたため，処理できません。ドライブ種別を確認してから再実行してください。

3260023​
DMED260023: パリティ回復状態が正常またはスキップでないロジカルユニットが存在するため，処理できません。正常にしてから再実行してください。

3260024​
DMED260024: 指定したドライブとDPプールのドライブ種別が異なるため，処理できません。ドライブ種別を確認して再実行してください。

3260025​
DMED260025: ストライプサイズとセグメントサイズの組み合わせが適切でないため，処理できません。ストライプサイズまたはキャッシュパーティションを確認して再実行してください。

3260026​
DMED260026: ドライブ数とコンビネーションの組み合わせが適切でないため，処理できません。ドライブ数とコンビネーションを確認してから再実行してください。

3260027​
DMED260027: DPプールの最大容量を超えるため，処理できません。不要なDPプールを削除してから再実行してください。

3260028​
DMED260028: アクセスレベルが設定されているため処理できません。属性をRead/Writeで，かつS-VOLモードを有効にしてください。モードが設定されている場合は，RAID Managerで解除してから再実行してください。

3260029​
DMED260029: 指定したDPプール内のロジカルユニットまたは指定したロジカルユニットが所属するDPプール内のロジカルユニットの最適化状態が通常または異常終了でないため，処理できません。DP最適化が完了してから再実行するか，DP最適化を中止してから再実行してください。

326002a
DMED26002A: DPプール内のロジカルユニットの最適化状態が通常でないロジカルユニットが存在するため，処理できません。DP最適化が完了してから再実行してください。最適化の状態が異常終了の場合は，最適化を中止してから再実行してください。

326002b
DMED26002B: DP最適化を行うための容量が不足しているため，処理できません。DP最適化が実行できる容量をDPプールに追加してから，DP最適化を行ってください。

326002c
DMED26002C: 指定したDPプール内のロジカルユニットまたは指定したロジカルユニットが所属するDPプール内のロジカルユニットにライト未完のロジカルユニットが存在するため処理できません。回復を行ってから再実行してください。

326002d
DMED26002D: 指定したDPプール内のロジカルユニットまたは指定したロジカルユニットが所属するDPプール内のロジカルユニットの最適化状態が既に通常または中止であるため，中止を実行する必要はありません。

326002e
DMED26002E: DPプール内のロジカルユニットの最適化状態が通常でないロジカルユニットが存在するため，処理できません。DPプール内のロジカルユニットの最適化状態を確認してから再実行してください。

326002f
DMED26002F: 指定したDPプール内のロジカルユニットにライト未完のロジカルユニットが存在するため処理できません。回復を行ってから再実行してください。

3260030​
DMED260030: 指定したDPプール内のロジカルユニットまたは指定したロジカルユニットが所属するDPプール内のロジカルユニットの状態が正常または縮退でないため，処理できません。ロジカルユニットの回復を行ってから再実行してください。

3260031​
DMED260031: 指定したDPプールにペア状態がSimplex以外のShadowImageペアが存在するため，処理できません。ペアを解除してから再実行してください。

3260032​
DMED260032: 指定したDPプール内のロジカルユニットまたは指定したロジカルユニットが所属するDPプール内のロジカルユニットがPINオーバ状態のため，処理できません。回復を行ってから再実行してください。

3260033​
DMED260033: 指定したロジカルユニットの所属するDPプールの状態が閉塞であるため，処理できません。回復してから再実行してください。

3260034​
DMED260034: 指定したDPプール内のロジカルユニットの状態が正常または縮退でないため，処理できません。ロジカルユニットの回復を行ってから再実行してください。

3260035​
DMED260035: 指定したDPプール内のロジカルユニットがPINオーバ状態のため，処理できません。回復を行ってから再実行してください。

3260036​
DMED260036: DPの管理情報を更新中のため，処理できません。しばらくしてから再実行してください。

3260037​
DMED260037: 指定したP-VOLが所属するDPプールの容量が不足しています。DPプールの容量を拡張してから再実行してください。

3260038​
DMED260038: DP容量モードの変更後，アレイ装置を再起動していないため，処理できません。アレイ装置を再起動してから実行してください。

3260039​
DMED260039: DPプールの最大容量を超えるため，処理できません。アレイ装置を再起動してから実行してください。

326003a
DMED26003A: リモートレプリケーション，SnapShotまたはDynamic Provisioningを施錠または解錠後，またはDP容量モード変更後，アレイ装置を再起動していないため，処理できません。アレイ装置を再起動してから実行してください。

326003b
DMED26003B: 指定したDPプールにペア状態がSimplex以外のリモートレプリケーションペアが存在するため，処理できません。ペアを解除してから再実行してください。

326003c
DMED26003C: 指定したDPプールにペア状態がSimplex以外のリモートレプリケーションペアが存在するため，処理できません。ペアを解除してから再実行してください。

326003d
DMED26003D: 指定したDPプールにペア状態がSimplex以外のSnapShotペアが存在するため，処理できません。ペアを解除してから再実行してください。

326003e
DMED26003E: 指定したDPプールにデータプールが存在するため，処理できません。データプールを削除してから再実行してください。

326003f
DMED26003F: レプリケーションしきい値の枯渇警告値がレプリケーションデータ解放値以上のため，処理できません。値を確認して再実行してください。

3260040​
DMED260040: レプリケーションデータDPプールとして使用しているSnapShotペアが存在するため，処理できません。ペアを解除してから再実行してください。

3260041​
DMED260041: 管理領域DPプールとして使用しているSnapShotペアが存在するため，処理できません。ペアを解除してから再実行してください。

3260042​
DMED260042: 指定したDPプールのレプリケーションデータを解放中のため，処理できません。しばらくしてから再実行してください。

3260043​
DMED260043: 指定したDPプールの管理領域を解放中のため，処理できません。しばらくしてから再実行してください。

3260044​
DMED260044: レプリケーションデータを解放中のため，処理できません。しばらくしてから再実行してください。

3260045​
DMED260045: 管理領域を解放中のため，処理できません。しばらくしてから再実行してください。

3260046​
DMED260046: レプリケーションデータDPプールとして使用しているリモートレプリケーションペアが存在するため，処理できません。ペアを解除してから再実行してください。

3260047​
DMED260047: 管理領域DPプールとして使用しているリモートレプリケーションペアが存在するため，処理できません。ペアを解除してから再実行してください。

3260048​
DMED260048: レプリケーションデータ解放しきい値とレプリケーション枯渇警告しきい値の差が5%以下のため，処理できません。値を確認して再実行してください。

3260049​
DMED260049: Dynamic Tieringが解錠されているため処理できません。施錠してから再実行してください。

326004a
DMED26004A: 指定した機能は解錠条件を満たしていないため，解錠できません。Dynamic Provisioning機能を解錠または有効にしてから再実行してください。

326004b
DMED26004B: 階層モードが有効のDPプールが存在するため，処理できません。階層モードを無効にするか，DPプールを削除してから再実行してください。

326004c
DMED26004C: DP RAIDグループ定義数が指定されていないため，処理できません。定義数を指定して再実行してください。

326004d
DMED26004D: RAIDグループ定義数が最大値に達したため作成できません。不要なRAIDグループまたはDPプールを削除してから再実行してください。

326004e
DMED26004E: 指定したDP RAIDグループ番号が重複しているため，処理できません。DP RAIDグループ番号を確認してから再実行してください。

326004f
DMED26004F: 指定したドライブ番号が重複しているため，処理できません。ドライブ番号を確認してから再実行してください。

3260050​
DMED260050: モニタI/O種別が指定されていないため，処理できません。モニタI/O種別を指定してから再実行してください。

3260051​
DMED260051: 指定したロジカルユニットが所属するDPプールの階層モードが無効のため，処理できません。ロジカルユニットを確認してから再実行してください。

3260052​
DMED260052: 指定したDPプールは階層モードが無効のため，処理できません。階層モードを有効にしてから再実行してください。

3260053​
DMED260053: 指定したDPプールのドライブ種別，RAIDレベルまたはHDUコンビネーションが混在しているため，処理できません。DPプールを削除してから，再度作成してください。

3260054​
DMED260054: 指定したDPプールに複数の階層が存在するため，処理できません。DPプールを削除してから，再度作成してください。

3260055​
DMED260055: 指定したDPプールにチャンクサイズが1GBでないDP RAIDグループが含まれているため，処理できません。DPプールを削除してから，再度作成してください。

3260056​
DMED260056: 指定したDPプールのモニター採取状態がモニターデータ削除中のため，処理できません。処理が完了してから再実行してください。

3260057​
DMED260057: ドライブ種別，RAIDレベルまたはHDUコンビネーションが混在するため，処理できません。指定内容を確認して，再実行してください。

3260058​
DMED260058: 階層の最大数を超えるため，処理できません。指定したドライブ種別を確認して再実行してください。

3260059​
DMED260059: RAIDレベルが混在するため，処理できません。指定内容を確認して，再実行してください。

326005a
DMED26005A: HDUコンビネーションが混在するため，処理できません。指定内容を確認して，再実行してください。

326005b
DMED26005B: モニター採取状態が採取中または停止中(データ有効)でないため，処理できません。モニター採取状態を確認してから再実行してください。

326005c
DMED26005C: 自動実行モードが無効のため，処理できません。自動実行モードを有効にしてから再実行してください。

326005d
DMED26005D: 自動実行モードが有効のため，処理できません。自動実行モードを無効にしてから再実行してください。

326005e
DMED26005E: モニター採取状態がモニターデータ削除中のため，処理できません。処理が完了してから再実行してください。

326005f
DMED26005F: モニター採取状態が障害回復中のため，処理できません。処理が完了してから再実行してください。

3260060​
DMED260060: モニター採取状態が採取中のため，処理できません。処理が完了してから再実行してください。

3260061​
DMED260061: ワイドストライピングモードまたは全容量割当モードを有効にする場合は，DPプール内の全ロジカルユニット実行を同時に指定できません。指定内容を確認して，再実行してください。

3260062​
DMED260062: Dynamic Tieringの管理情報を更新中のため，処理できません。しばらくしてから再実行してください。

3260063​
DMED260063: 指定したDPプールがSSDで構成されているため，処理できません。DPプールを削除してから，再度作成してください。

3260064​
DMED260064: 指定したロジカルユニットが所属するDPプールのSSD以外のドライブ容量が不足しているため，処理できません。一時的に不足している場合は，しばらくしてから再実行してください。解決しない場合，DPプールの容量を拡張してください。

3260065​
DMED260065: 指定したロジカルユニットが所属するDPプールのSSD以外のドライブ容量が不足しているため，処理できません。DPプールの容量を拡張してから再実行してください。

3260066​
DMED260066: 指定したDPプールに階層が1つしか存在しないため，処理できません。複数の階層にしてから再実行してください。

3260067​
DMED260067: モニター採取状態が停止中(データ無効)であるため，処理できません。DPプールモニターを開始してから再実行してください。

3260068​
DMED260068: モニター採取状態がリセット中であるため，処理できません。リセット完了後，DPプールモニターを開始してから再実行してください。

3260069​
DMED260069: 指定したロジカルユニットは自動DP最適化が有効なため，処理できません。自動DP最適化を無効にしてから再実行してください。

326006a
DMED26006A: DP容量モードのカレント値と設定値が異なるため，処理できません。メモリ再構築を実行するか，アレイ装置を再起動してから再実行してください。

326006b
DMED26006B: DPプールの最大容量を超えるため，処理できません。メモリ再構築を実行するか，アレイ装置を再起動してから再実行してください。

326006c
DMED26006C: DP容量モードの変更後，アレイ装置を再起動していないまたは，メモリ再構築を実行していないため処理できません。アレイ装置を再起動するか，メモリ再構築を実行してから再実行してください。

326006d
DMED26006D: DPプールの最大容量を超えるため，処理できません。不要なDPプールを削除または縮小するか，DP容量モードを最大容量に変更してから再実行してください。

326006e
DMED26006E: 指定したロジカルユニットが所属するDPプールのチャンクサイズが1GBの階層の容量が不足しているため，処理できません。一時的に不足している場合は，しばらくしてから再実行してください。解決しない場合，DPプールの容量を拡張してください。

326006f
DMED26006F: 指定したロジカルユニットが所属するDPプールのチャンクサイズが1GBの階層の容量が不足しているため，処理できません。DPプールの容量を拡張してから再実行してください。

3260070​
DMED260070: 指定したDP RAIDグループは指定したDPプールに存在しないため，処理できません。DP RAIDグループを確認して再実行してください。

3260071​
DMED260071: DPプール内のDP RAIDグループをすべて削除することはできません。DPプールを削除してください。

3260072​
DMED260072: DPプール縮小は中止できない状態です。DPプール縮小が完了するまで待ってください。

3260073​
DMED260073: DPプールの容量を縮小中のため，処理できません。処理が完了してから再実行してください。

3260074​
DMED260074: 指定したDPプールのレプリケーション使用率が0以外の場合，SnapShotペアまたはリモートレプリケーションペアが存在するため，処理できません。ペアを解除してから再実行してください。

3260075​
DMED260075: DPプールの容量を縮小中のため，処理できません。処理が完了してから再実行してください。

3260076​
DMED260076: 指定したDPプールにSSDが含まれているため，処理できません。DPプールを削除してから，再度作成する，またはSSDで構成されているDP RAIDグループを削除してください。

3260077​
DMED260077: DPプール縮小を開始していないため中止できません。DPプールの状態を確認して再実行してください。

3260078​
DMED260078: 縮小中のDPプールが存在するため，処理できません。DPプールの縮小が完了してから再実行してください。

3260079​
DMED260079: DPプールの容量を縮小中のため，処理できません。処理が完了してから再実行してください。

326007a
DMED26007A: 指定したDPプールにSSDまたはFMDが含まれているため，処理できません。DPプールを削除してから，再度作成する，または，SSDまたはFMDで構成されているDP RAIDグループを削除してください。

3260080​
DMED260080: レプリケーションデータ解放しきい値を超えるため，処理できません。DPプールの容量を拡張するか，レプリケーションデータを使用しているペアを解除してください。またはしきい値を変更してから再実行してください。

3270000​
DMED270000: 設定を有効にするには有償オプションのメモリ再構築が必要です。

3270001​
DMED270001: メモリ再構築中のため処理できません。メモリ再構築が完了してから再実行してください。

3270002​
DMED270002: メモリ再構築が失敗したため処理できません。障害要因を取り除いて，メモリ再構築を再実行するかまたは，アレイ装置を再起動してください。

3270003​
DMED270003: データプールを使用するオプションを解錠または有効後，アレイ装置を再起動していないまたは，メモリ再構築を実行していないため処理できません。アレイ装置を再起動するか，メモリ再構築を実行してから再実行してください。

3270004​
DMED270004: データプールを使用するオプションまたはDynamic Provisioningを解錠，施錠，有効または，無効後，アレイ装置を再起動していないまたは，メモリ再構築を実行していないため処理できません。アレイ装置を再起動するか，メモリ再構築を実行してから再実行してください。

3270005​
DMED270005: Dynamic Provisioningを解錠または有効後，アレイ装置を再起動していないまたは，メモリ再構築を実行していないため処理できません。アレイ装置を再起動するか，メモリ再構築を実行してから再実行してください。

3270006​
DMED270006: データプールを使用するためのメモリ再構築が失敗したため処理できません。障害要因を取り除いて，メモリ再構築を再実行するかまたは，アレイ装置を再起動してください。

3270007​
DMED270007: Dynamic Provisioningを使用するためのメモリ再構築が失敗したため処理できません。障害要因を取り除いて，メモリ再構築を再実行するかまたは，アレイ装置を再起動してください。

3270008​
DMED270008: メモリ再構築が完了しているため，メモリ再構築を実行する必要はありません。

3270009​
DMED270009: すでにメモリ再構築中です。実行する場合は，メモリ再構築が完了してから，再実行してください。

327000a
DMED27000A: ShadowImageのペア状態がSynchronizing，Split Pending，またはPaired Internally Synchronizingのペアまたは，ボリュームマイグレーションのコピー中のため処理できません。コピーが完了してから再実行してください。

327000b
DMED27000B: SnapShotのペア状態がSynchronizingのため，処理できません。コピーが完了してから再度実行してください。

327000c
DMED27000C: メモリ再構築を開始していないため中断できません。

327000d
DMED27000D: メモリ再構築は中断できない状態です。メモリ再構築が完了するまで待ってください。

327000e
DMED27000E: フォーマット中のDPプールが存在するため処理できません。フォーマットが完了してから再実行してください。

327000f
DMED27000F: 常駐LUの容量が大きいためメモリ再構築ができません。常駐LUを解除するか，または常駐LUの容量を小さくしてから，アレイ装置を再起動してください。なお，現状の設定でアレイ装置を再起動すると常駐LUは解除されて立ち上がります。

3270010​
DMED270010: DPプールの容量が不足している，またはDPプール使用容量警告の枯渇警告値を超えているため，処理できません。DPプールの容量を拡張するか，DPプール使用容量警告の枯渇警告値を変更してから再実行してください。

3270011​
DMED270011: 指定したロジカルユニットは全容量割当モードが有効なため，処理できません。全容量割当モードを無効にしてから再実行してください。

3270012​
DMED270012: 指定したロジカルユニットは全容量割当モードの処理中であるため，処理できません。処理が完了してから再実行してください。

3270013​
DMED270013: 指定したDPプールに全容量割当モードの処理中のロジカルユニットが存在するため，処理できません。処理が完了してから再実行してください。

3270014​
DMED270014: ワイドストライピングモードと全容量割当モードを同時に有効にすることはできません。ワイドストライピングモードまたは全容量割当モードを無効にしてから再実行してください。

3270015​
DMED270015: 指定したP-VOLとS-VOLの全容量割当モードが異なります。同じ全容量割当モードのロジカルユニットを指定してから再実行してください。

3270016​
DMED270016: 指定したロジカルユニットとデータプールの全容量割当モードが異なるため，処理できません。全容量割当モードを確認して，再実行してください。

3270017​
DMED270017: 指定したDPプールは容量が不足しているため，処理できません。全容量割当モードを無効にするか，DPプールのフォーマットが完了してから再実行してください。

3270018​
DMED270018: 指定したロジカルユニットが所属するDPプールは容量が不足しているため，全容量割当モードを有効にできません。指定したロジカルユニットが所属するDPプールのフォーマットが完了してから再実行してください。

3270019​
DMED270019: 指定したロジカルユニットが所属するDPプールが仮想化超過しきい値の限界しきい値以上になるため，処理できません。DPプールの容量を拡張してから再実行してください。

327001a
DMED27001A: Dynamic Provisioningを解錠，施錠，有効または，無効後，アレイ装置を再起動していないまたは，メモリ再構築を実行していないため処理できません。アレイ装置を再起動するか，メモリ再構築を実行してから再実行してください。

327001b
DMED27001B: Dynamic Tieringを解錠，施錠，有効または，無効後，アレイ装置を再起動していないまたは，メモリ再構築を実行していないため処理できません。アレイ装置を再起動するか，メモリ再構築を実行してから再実行してください。

327001c
DMED27001C: Dynamic Tieringを解錠または有効後，アレイ装置を再起動していないまたは，メモリ再構築を実行していないため処理できません。アレイ装置を再起動するか，メモリ再構築を実行してから再実行してください。

327001d
DMED27001D: Dynamic Tieringを使用するためのメモリ再構築が失敗したため処理できません。障害要因を取り除いて，メモリ再構築を再実行するかまたは，アレイ装置を再起動してください。

327001e
DMED27001E: Dynamic Tieringを解錠または有効後，アレイ装置を再起動していないため，処理できません。アレイ装置を再起動してから実行してください。

3280000​
DMED280000: マスター認証鍵のバックアップ情報を生成しました。

3280001​
DMED280001: 認証鍵が更新中のため，処理できません。更新が完了してから再実行してください。

3280004​
DMED280004: SAS(SED)ドライブが実装されています。SAS(SED)ドライブを外してから再実行してください。

3280005​
DMED280005: 鍵情報の整合性エラーが発生しました。指定した内容を確認して再実行してください。

3280006​
DMED280006: マスター認証鍵のバックアップが失敗しました。しばらくしてから再実行してください。

3280007​
DMED280007: 閉塞のSAS(SED)ドライブが存在するため，処理できません。回復してから再実行してください。

3280009​
DMED280009: ドライブ種別がSAS(SED)のRAIDグループがあるため，処理できません。RAIDグループを削除してから再実行してください。

328000a
DMED28000A: ドライブ種別がSAS(SED)のDPプールがあるため，処理できません。DPプールを削除してから再実行してください。

328000b
DMED28000B: ドライブ種別がSAS(SED)のスペアドライブがあるため，処理できません。スペアドライブを解除してから再実行してください。

328000c
DMED28000C: 指定したパスワードまたはリストア情報が不正です。指定した内容を確認して再実行してください。

328000d
DMED28000D: 指定したリストア情報が不正です。指定した内容を確認して再実行してください。

328000e
DMED28000E: マスター認証鍵のバックアップが失敗しました。しばらくしてから再実行してください。

328000f
DMED28000F: SED認証中のドライブが存在します。認証が完了してから再実行してください。

3280010​
DMED280010: RAIDグループ内のドライブに未実装，または閉塞のSAS(SED)ドライブが含まれているため，処理できません。回復してから再実行してください。

3280011​
DMED280011: DPプール内のドライブに未実装，または閉塞のSAS(SED)ドライブが含まれているため，処理できません。回復してから再実行してください。

3280012​
DMED280012: スペアドライブに未実装，または閉塞のSAS(SED)ドライブが含まれているため，処理できません。回復してから再実行してください。

3280013​
DMED280013: 指定したファイルのシリアル番号が装置と異なるため，処理できません。ファイル名を確認してから再実行してください。

3280014​
DMED280014: 指定したファイルのリストア情報が装置の情報よりも古いため，処理できません。ファイル名を確認してから再実行してください。

3280015​
DMED280015: ダミーファイルが指定されたため，処理できません。ファイル名を確認してから再実行してください。

3280016​
DMED280016: SED認証が未実施のため，処理できません。マスター認証鍵をリストアしてから再実行してください。

3280050​
DMED280050: 指定したドライブに暗号化が有効なドライブが存在するため，処理できません。鍵の割り当てを解除するか，暗号化が無効なドライブを指定してから再実行してください。

3280051​
DMED280051: 指定したドライブに暗号化鍵削除中のドライブが含まれているため，処理できません。暗号化が無効なドライブを指定するか，しばらくしてから再実行してください。

3280052​
DMED280052: 暗号化鍵作成中，または削除中のため，処理できません。しばらくしてから再実行してください。

3280053​
DMED280053: 暗号化の状態が異なるため，統合できません。暗号化の状態を確認して再実行してください。

3280054​
DMED280054: I/Oモジュール(ドライブ)がData At Rest Encryptionに対応していないため，処理できません。I/Oモジュール(ドライブ)を交換してから，再実行してください。

3280055​
DMED280055: 暗号化鍵のバックアップ情報を生成しました。

3280056​
DMED280056: 指定したドライブとRAIDグループの暗号化の状態が異なるため，処理できません。ドライブの暗号化の状態を確認して再実行してください。

3280057​
DMED280057: パスワードの文字数が範囲外のため，処理できません。パスワードを確認して再実行してください。

3280058​
DMED280058: 暗号化が有効なドライブが存在するため，処理できません。ドライブの鍵の割り当てを解除してから再実行してください。

3280059​
DMED280059: 暗号化鍵の最大数を超えるため，処理できません。暗号化鍵数を確認して再実行してください。

328005a
DMED28005A: 指定したドライブに暗号化が有効なドライブが存在するため，処理できません。暗号化の状態を確認して再実行してください。

328005b
DMED28005B: 指定したドライブは，暗号化が有効なRAIDグループ，またはDPプール内の閉塞しているドライブではありません。指定したドライブを確認して再実行してください。

328005c
DMED28005C: 暗号化鍵が不足しているため，処理できません。暗号化鍵を作成して再実行してください。

328005d
DMED28005D: 障害処理中のため，処理できません。しばらくしてから再実行してください。

328005e
DMED28005E: 指定したドライブに鍵未割り当てのドライブが存在するため，処理できません。暗号化の状態を確認して再実行してください。

328005f
DMED28005F: 暗号鍵が使用可能状態でないため，処理できません。暗号化環境を設定してから再実行してください。

3280060​
DMED280060: 鍵作成場所が設定されているため，処理できません。鍵作成場所の設定を解除してから再実行してください。

3280061​
DMED280061: 指定したRAIDグループとDM-LUが所属するRAIDグループの暗号化の状態が異なるため，処理できません。RAIDグループを確認して再実行してください。

3280062​
DMED280062: 指定した情報では，現在の環境から変更されません。指定した情報を確認して再実行してください。

3280063​
DMED280063: パスワードに使用禁止文字が指定されたため，処理できません。パスワードを確認して再実行してください。

3280064​
DMED280064: 暗号化鍵のバックアップが失敗しました。バックアップを再実行してください。

3280065​
DMED280065: 暗号化鍵のバックアップが失敗しました。バックアップを再実行してください。

3280066​
DMED280066: 暗号化鍵が変更されたため，処理できません。バックアップを再実行してください。

3280067​
DMED280067: 暗号化鍵バックアップファイルのサイズが不一致のため，処理できません。ファイルを確認してから再実行してください。

3280068​
DMED280068: 指定した暗号化鍵バックアップファイルは装置の情報よりも古いため，処理できません。ファイルを確認してから再実行してください。

3280069​
DMED280069: 指定した暗号化鍵バックアップファイルは異なる装置のファイルのため，処理できません。ファイルを確認してから再実行してください。

328006a
DMED28006A: 指定した暗号化鍵バックアップファイルまたはパスワードが不正のため，処理できません。ファイルまたはパスワードを確認して再実行してください。

328006b
DMED28006B: 暗号化鍵作成場所が設定されていない，かつ暗号化鍵バックアップ先/リストア元がファイルまたは鍵管理サーバのため，処理できません。暗号化鍵作成場所と暗号化鍵バックアップ先/リストア元を確認して再実行してください。

328006c
DMED28006C: 暗号化鍵バックアップ先/リストア元にファイルが設定されているため，処理できません。暗号化鍵バックアップ先/リストア元を確認して再実行してください。

328006d
DMED28006D: IPアドレスまたはホスト名が指定されていないため，処理できません。IPアドレスまたはホスト名を指定して再実行してください。

328006e
DMED28006E: 指定した鍵管理サーバ内バックアップ鍵が不正のため，処理できません。鍵管理サーバ内バックアップ鍵を確認して再実行してください。

328006f
DMED28006F: 指定した鍵管理サーバ内バックアップ鍵のサイズが不一致のため，処理できません。鍵管理サーバ内バックアップ鍵を確認してから再実行してください。

3280070​
DMED280070: 指定した鍵管理サーバ内バックアップ鍵は装置の情報よりも古いため，処理できません。鍵管理サーバ内バックアップ鍵を確認してから再実行してください。

3280071​
DMED280071: 指定した鍵管理サーバ内バックアップ鍵は異なる装置のバックアップ鍵のため，処理できません。鍵管理サーバ内バックアップ鍵を確認してから再実行してください。

3280072​
DMED280072: 暗号化環境が有効化中，または無効化中のため，処理できません。暗号化環境が有効，または無効になったのを確認してから再実行してください。

3290000​
DMED290000: マイグレーション状態がチェック実行中，またはアレイ切替中のため処理できません。しばらくしてから再実行してください。

3290001​
DMED290001: マイグレーション状態がアレイ切替可でないため処理できません。アレイ切替可否チェックを行ってから再実行してください。

3290002​
DMED290002: マイグレーションモードがマイグレーションのため，処理できません。マイグレーションが完了してから再実行してください。

3290003​
DMED290003: リモートパスが未定義のため処理できません。リモートパスを設定してから再実行してください。

3290004​
DMED290004: 未サポート装置に対してリモートパスが設定されているため処理できません。装置を確認してから再実行してください。

3300001​
DMED300001: パス情報およびペア情報が存在しないので，シリアル番号または装置IDを変更できません。

3300002​
DMED300002: パス情報およびペア情報が存在しないので，シリアル番号または装置IDを変更できません。

3300005​
DMED300005: シリアル番号または装置IDが不正です。0～9の範囲で指定してください。

3300006​
DMED300006: 不正なシリアル番号または装置IDが指定されました。正しいシリアル番号または装置IDを指定してください。

3300007​
DMED300007: 不正なシリアル番号または装置IDが指定されました。正しいシリアル番号または装置IDを指定してください。

3300008​
DMED300008: シリアル番号または装置IDの下位6桁に「0」が指定されました。正しいシリアル番号または装置IDを指定してください。

3300009​
DMED300009: 自装置と同じシリアル番号または装置IDが指定されました。相手装置のシリアル番号または装置IDを指定してください。

330000a
DMED30000A: 自装置と同じ装置IDが指定されました。相手装置の装置IDを指定してください。

330000b
DMED30000B: ファイバチャネルポートが実装されていないので，処理できません。ポート種別を確認してから再実行してください。

330000c
DMED30000C: シリアル番号または装置IDの上位1桁に現在の値と異なる値が指定されました。正しいシリアル番号または装置IDを指定してください。

330000d
DMED30000D: 指定した装置IDがリモートレプリケーションペア，リモートパス，リモートポートCHAP情報（Target情報）に設定されていないため処理できません。装置IDを確認してから再実行してください。

330000e
DMED30000E: 変更前後の装置IDが同じです。正しい装置IDを指定してください。

33b0011
DMED3B0011: ダウングレードしたバージョンで未サポートのインタフェースボードが実装されているためダウングレードできません。本インタフェースボードに対応するファームウェアで実行してください。

33b0012
DMED3B0012: 64KB以上のセグメントサイズが設定されているので，マイクロコードをダウングレードできません。キャッシュパーティションを確認してから再実行してください。

33b0013
DMED3B0013: 64KB以外のストライプサイズが設定されているので，マイクロコードをダウングレードできません。LUのストライプサイズを確認してから再実行してください。

33b0014
DMED3B0014: リモートレプリケーションが解錠されているためダウングレードできません。リモートレプリケーションを施錠してから再実行してください。

33b0015
DMED3B0015: データプールを使用するオプションを解錠または有効後，アレイ装置を再起動していないので，ダウングレードできません。アレイ装置を再起動してから実行してください。

33b0016
DMED3B0016: TargetまたはCHAP Userが初期化されていないのでダウングレードできません。TargetおよびCHAP Userを初期化してから再実行してください。

33b0018
DMED3B0018: ShadowImageのS-VOLにMU No.が0以外のペアが存在するのでダウングレードできません。MU No.が0以外のペアを解除してから再実行してください。

33b0019
DMED3B0019: SnapShotロジカルユニットにMU No.が14以上のペアが存在するためダウングレードできません。MU No.が14以上のペアを解除してから再実行してください。

33b001a
DMED3B001A: 15個以上のSnapShotロジカルユニットを持つP-VOLが存在するためダウングレードできません。SnapShotロジカルユニットを削除して，14個以下にしてから再実行してください。

33b001b
DMED3B001B: リモートレプリケーションのペアにユーザLUが使用されているため，ダウングレードできません。ペアを解除してから再実行してください。

33b001c
DMED3B001C: ボリュームマイグレーションしたLUが存在するため，ダウングレードできません。再度ボリュームマイグレーションしてください。

33b001d
DMED3B001D: Volume Migrationが解錠されているのでダウングレードできません。施錠してから実行してください。

33b001e
DMED3B001E: リモートレプリケーションが解錠されています。施錠してから実行してください。

33b001f
DMED3B001F: Account Authenticationが解錠されているのでダウングレードできません。施錠してから実行してください。

33b0020
DMED3B0020: Power Savingが解錠されています。施錠してから実行してください。

33b0021
DMED3B0021: NNCtype2が実装されているため，ダウングレードできません。構成を確認してください。

33b0022
DMED3B0022: 現在接続されている相手装置に対してリモートパスが設定されているため処理できません。リモートパスを削除してから再実行してください。

33b0023
DMED3B0023: 8Gbpsファイバインタフェースボードが実装されているためダウングレードできません。本インタフェースボードに対応するファームウェアで実行してください。

33b0024
DMED3B0024: 現在接続されている相手装置に対してリモートパスが設定されているため処理できません。リモートパスを削除してから再実行してください。

33b0025
DMED3B0025: 現在接続されている相手装置に対してリモートパスが設定されているため処理できません。リモートパスを削除してから再実行してください。

33b0100
DMED3B0100: ファームウェア交換中のため処理できません。しばらくしてから再実行してください。

33b0101
DMED3B0101: ファームウェア交換中のため処理できません。しばらくしてから再実行してください。

33b0102
DMED3B0102: システムドライブのドライブ種別が不明なため，ダウンロードできません。SASまたはSATAのドライブに交換してから再実行してください。

33b0103
DMED3B0103: コントローラ1からファームウェア交換することはできません。ファームウェア交換は，コントローラ0から実施してください。もしくは，ファームウェア交換中に装置が再起動された可能性があります。コントローラ間でファームウェアレビジョンが異なる場合は，再度ファームウェア交換を実行してください。

33b0104
DMED3B0104: もう一方のコントローラのファームウェア交換が完了せず，ホストからのアクセスを受け付けるようになっていないため，ファームウェア交換を実行できません。再度，もう一方のコントローラのファームウェア交換を実行し，完了してからこのコントローラのファームウェア交換を実行してください。

33b0106
DMED3B0106: ShadowImage I/O切り替えモードが有効，かつP-VOLを共有するI/O切り替え対象ペアにペア状態がPairedのペアが存在するためダウングレードできません。ShadowImage I/O切り替えモードを無効にするか，ペア状態をPaired以外にしてから再実行してください。

33b0107
DMED3B0107: ダウングレードしたバージョンで未サポートのインタフェースボードが実装されているためダウングレードできません。本インタフェースボードに対応するファームウェアで実行してください。

33b0108
DMED3B0108: ストアデータ削除中のため，ファームウェア交換できません。処理が完了してから再実行してください。

33b0109
DMED3B0109: Side Cardが閉塞しているため，処理できません。Side Cardの回復を行ってから再実行してください。

33b010a
DMED3B010A: ダウングレードしたバージョンで未サポートのインタフェースボードが実装されているためダウングレードできません。本インタフェースボードに対応するファームウェアで実行してください。

33b010b
DMED3B010B: シングルコントローラ構成のため，ダウングレードできません。デュアルコントローラ構成にしてから再実行してください。

33b010c
DMED3B010C: Dense84きょう体のPSの状態が正常でないため，処理できません。状態を回復してから再実行してください。

33b010d
DMED3B010D: Dense84きょう体のファンの状態が正常でないため，処理できません。状態を回復してから再実行してください。

33b010e
DMED3B010E: ダウングレードしたバージョンで未サポートのキャッシュメモリが実装されているためダウングレードできません。本キャッシュメモリに対応するファームウェアで実行してください。

33b010f
DMED3B010F: I/O連動有効で省電力状態のRAIDグループが存在するため，処理できません。スピンアップしてから再実行してください。

33b0110
DMED3B0110: DP最適化実行中のロジカルユニットが存在するため，ダウングレードできません。DP最適化が完了してから再実行してください。

33b0111
DMED3B0111: 状態がチェック未実施以外のため，ダウングレードできません。アレイ装置を再起動してから実行してください。

33b0201
DMED3B0201: Data Retention Utilityが解錠されています。施錠してから実行してください。

33b0301
DMED3B0301: ENCファームウェアのダウンロード処理が失敗しました。閉塞しているコントローラを交換してから，再実行してください。

33c1101
DMED3C1101: リモートレプリケーションが解錠されているためダウングレードできません。リモートレプリケーションを施錠してから再実行してください。

33c1164
DMED3C1164: ダウングレードしたバージョンで未サポートのコントローラが実装されているためダウングレードできません。本コントローラに対応するファームウェアで実行してください。

33c1211
DMED3C1211: RAIDグループ拡張中または，統合LUを含むRAIDグループ拡張を実行したためダウングレードできません。RAIDグループ拡張が完了してから再実行してください。

33c1212
DMED3C1212: ペア状態がSplit PendingまたはPaired Internally SynchronizingのShadowImageペアが存在するためダウングレードできません。ペア状態がSplit，またはPairedに遷移してから再実行してください。

33c1214
DMED3C1214: Denseきょう体が接続されているためダウングレードできません。Denseきょう体を外してから再実行するか，別のファームウェアで実行してください。

33c1215
DMED3C1215: ShadowImageペアのS-VOLがフォーマット中のため，ダウングレードできません。フォーマットが完了してから再実行してください。

33c1216
DMED3C1216: リモートレプリケーションが解錠されているためダウングレードできません。リモートレプリケーションを施錠してから再実行してください。

33c1217
DMED3C1217: DistributedモードがHubのためダウングレードできません。DistributedモードをEdgeにしてから再実行してください。

33c1218
DMED3C1218: Dynamic Provisioningが解錠されているためダウングレードできません。Dynamic Provisioningを施錠してから再実行してください。

33c1219
DMED3C1219: ユーザ認証がRADIUSのユーザが存在するため，ダウングレードできません。ユーザ認証がRADIUSのユーザを削除してから再実行してください。

33c121a
DMED3C121A: アカウント登録数がダウングレードしたバージョンの最大サポート数を超えているため，ダウングレードできません。アカウント登録数を確認してから再実行してください。

33c121b
DMED3C121B: DPプール内のロジカルユニットを使用したコマンドデバイスが存在するため，ダウングレードできません。DPプール内のロジカルユニットを使用したコマンドデバイスを解除してから再実行してください。

33c121c
DMED3C121C: DPプール内のロジカルユニットを使用したDM-LUが存在するため，ダウングレードできません。DPプール内のロジカルユニットを使用したDM-LUを解除してから再実行してください。

33c121e
DMED3C121E: Tape Replicationが解錠されているためダウングレードできません。Tape Replicationを施錠してから再実行してください。

33c121f
DMED3C121F: アレイ装置に実装されているドライブ数がダウングレードしたバージョンの最大サポート数を超えているため，ダウングレードできません。ドライブを外してから再実行するか，別のファームウェアで実行してください。

33c1220
DMED3C1220: DPプール内のロジカルユニットを使用したボリュームマイグレーションペアが存在するためダウングレードできません。ペアを解除してから再実行してください。

33c1221
DMED3C1221: DP最適化実行中のためダウングレードできません。DP最適化が完了してから再実行してください。最適化の状態が異常終了の場合は，最適化を中止してから再実行してください。

33c1222
DMED3C1222: SSDが実装されているためダウングレードできません。SSDを外してから再実行するか，別のファームウェアで実行してください。

33c1223
DMED3C1223: Denseきょう体接続数がダウングレードしたバージョンの最大サポート数を超えているため，ダウングレードできません。Denseきょう体を外してから再実行するか，別のファームウェアで実行してください。

33c1224
DMED3C1224: DPの管理情報を更新中のため，ダウングレードできません。しばらくしてから再実行してください。

33c1225
DMED3C1225: アドバンスドセキュリティモードが有効のため，ダウングレードできません。アドバンスドセキュリティモードを無効にしてから再実行してください。

33c1227
DMED3C1227: Denseきょう体にSASドライブが実装されているため，ダウングレードできません。SASドライブを外してから再実行するか，別のファームウェアで実行してください。

33c1228
DMED3C1228: リモートパスでH/Wレビジョン 0200の装置と接続されているため，ダウングレードできません。リモートパスを削除してから再実行してください。

33c1229
DMED3C1229: DPプール内のロジカルユニットがデータプールに存在するため，ダウングレードができません。データプールを削除してから再実行してください。

33c122a
DMED3C122A: DPプール内のロジカルユニットがSnapShotペアであるため，ダウングレードできません。ペアを解除してから再実行してください。

33c122b
DMED3C122B: DPプール内のロジカルユニットがリモートレプリケーションペアであるため，ダウングレードできません。ペアを解除してから再実行してください。

33c122c
DMED3C122C: SAS7Kドライブが実装されているため，ダウングレードできません。SAS7Kドライブを外してから再実行するか，別のファームウェアで実行してください。

33c122d
DMED3C122D: 本装置をサポートしていないファームウェアのため，ダウングレードできません。本装置をサポートしたファームウェアで再実行してください。

33c122e
DMED3C122E: メモリ再構築中または，メモリ再構築が失敗したためダウングレードできません。メモリ再構築が完了するか，メモリ再構築失敗の場合は，障害要因を取り除いてから再実行してください。

33c122f
DMED3C122F: DP容量モードが最大容量に設定されているためダウングレードできません。DP容量モードを通常容量に変更してから再実行してください。

33c1230
DMED3C1230: P-VOLを共有するShadowImageペアにおいて，2つ以上のペアの状態がPaired，Synchronizing，Paired Internally Synchronizing，またはSplit Pendingであるためダウングレードできません。コピーを続けるペアを1つだけ選び，残りのペアを分割してから再実行してください。

33c1231
DMED3C1231: P-VOLを共有するShadowImageペアにおいて，ペア状態がFailure(S-VOL Switch)のペアが存在するためダウングレードできません。Failure(S-VOL Switch)と同じP-VOLを共有するShadowImageペアを全て解除してから再実行してください。

33c1232
DMED3C1232: 省電力のI/O監視時間が指定されているRAIDグループが存在するためダウングレードできません。省電力状態が通常(コマンド監視)の場合，I/O監視時間を0にしてスピンダウンを実行してから再実行してください。省電力する必要がない場合，スピンアップを実行してから再実行してください。

33c1233
DMED3C1233: ストライプサイズが64KBのDPプールが存在しているためダウングレードできません。ストライプサイズが64KBのDPプールを削除してから再実行してください。

33c1234
DMED3C1234: 本装置をサポートしていないファームウェアのため，ダウングレードできません。本装置をサポートしたファームウェアで再実行してください。

33c1235
DMED3C1235: 全容量割当モードが有効に設定されているロジカルユニットが存在するため，ダウングレードできません。全容量割当モードを無効にしてから再実行してください。

33c1236
DMED3C1236: SAS(SED)ドライブが実装されているためダウングレードできません。SAS(SED)ドライブを外してから再実行するか，別のファームウェアで実行してください。

33c1237
DMED3C1237: Standard(SFF)きょう体が接続されているためダウングレードできません。Standard(SFF)きょう体を外してから再実行するか，別のファームウェアで実行してください。

33c1238
DMED3C1238: DPプールが処理中のため，ダウングレードできません。しばらくしてから再実行してください。

33c1239
DMED3C1239: ShadowImageのP-VOLとSnapShotのP-VOLが同一のロジカルユニット，またはShadowImageのS-VOLとSnapShotのP-VOLが同一ロジカルユニットのため，ダウングレードできません。ShadowImageペア，またはSnapShotペアを解除してから再実行してください。

33c123b
DMED3C123B: Data At Rest Encryptionが解錠されているためダウングレードできません。Data At Rest Encryptionを施錠してから再実行してください。

33c123c
DMED3C123C: MU No.が8以上のShadowImageペアまたは，MU No.が32以上のSnapShotペアが存在するためダウングレードできません。ペアを解除してから再実行してください。

33c123d
DMED3C123D: 2TBを超えるSATAドライブが実装されているため，ダウングレードできません。2TBを超えるSATAドライブを含むRAIDグループまたは，DPプールを全て削除後，2TBを超えるSATAドライブを外してから再実行するか，別のファームウェアで実行してください。

33c123e
DMED3C123E: 2TBを超えるSATAドライブが実装されているため，ダウングレードできません。2TBを超えるSATAドライブを含むRAIDグループまたは，DPプールを全て削除後，2TBを超えるSATAドライブを外してから再実行するか，別のファームウェアで実行してください。

33c123f
DMED3C123F: 現在接続されている相手装置に対してリモートパスが設定されているためダウングレードできません。リモートパスを削除してから再実行してください。

33c1240
DMED3C1240: 現在接続されている相手装置に対してリモートパスが設定されているためダウングレードできません。リモートパスを削除してから再実行してください。

33c12fe
DMED3C12FE: 追記バックアップしたテープグループが存在するためダウングレードできません。該当するテープグループを削除またはデータ破棄してから再実行してください。

33c12ff
DMED3C12FF: 差分バックアップ対象または差分バックアップしたテープグループが存在するためダウングレードできません。該当するテープグループを削除してから再実行してください。

33d0001
DMED3D0001: ドライブファームウェア交換中のため処理できません。ドライブファームウェアの交換が完了してから再実行してください。

33e0001
DMED3E0001: リモートレプリケーションが解錠されているためダウングレードできません。リモートレプリケーションを施錠してから再実行してください。

33e0002
DMED3E0002: リモートレプリケーションが解錠されているためダウングレードできません。リモートレプリケーションを施錠してから再実行してください。

33e0003
DMED3E0003: 更新権限共存モードが有効のため，ダウングレードできません。更新権限共存モードを無効にしてから再実行してください。

33e0004
DMED3E0004: リモートレプリケーションで使用中のグループ数がダウングレードしたバージョンの最大数を超えているため，ダウングレードできません。使用グループ数を減らしてから再実行してください。

33e0005
DMED3E0005: TrueCopy Modular Distributed機能でのiSCSI接続は，ダウングレードしたバージョンで未サポートのため，ダウングレードできません。リモートパスとリモートポートCHAP情報（Target情報）を削除してから再実行してください。

33e0006
DMED3E0006: Dynamic Tieringが解錠されているためダウングレードできません。Dynamic Tieringを施錠してから再実行してください。

33e0007
DMED3E0007: Dynamic Tieringが施錠されていないまたは，施錠後，アレイ装置を再起動していないまたは，メモリ再構築を実行していないため，ダウングレードできません。Dynamic Tieringを施錠後，アレイ装置を再起動するか，メモリ再構築を実行してから再実行してください。メモリ再構築中または，メモリ再構築失敗の場合は，メモリ再構築が完了するか，障害要因を取り除いてから再実行してください。

33e0008
DMED3E0008: メモリ再構築中または，メモリ再構築が失敗したためダウングレードできません。メモリ再構築が完了するか，メモリ再構築失敗の場合は，障害要因を取り除いてから再実行してください。

33e0009
DMED3E0009: Dense84きょう体接続数がダウングレードしたバージョンの最大サポート数を超えているため，ダウングレードできません。Dense84きょう体を外してから再実行するか，別のファームウェアで実行してください。

33e000a
DMED3E000A: リモートレプリケーションが解錠されているためダウングレードできません。リモートレプリケーションを施錠してから再実行してください。

33e000b
DMED3E000B: SnapShotペアとリモートレプリケーションペアのカスケードが2つ以上存在するためダウングレードできません。カスケードを1以下にしてから再実行してください。

33e000c
DMED3E000C: 仮想化超過時VOL操作強制実行が有効なDPプールが存在するためダウングレードできません。仮想化超過時VOL操作強制実行が有効なDPプールを無効に変更，または削除してから再実行してください。

33e000d
DMED3E000D: Dense84きょう体が接続されているためダウングレードできません。Dense84きょう体を外してから再実行してください。

33e000e
DMED3E000E: ダウングレードしたバージョンで未サポートのスロット位置にドライブが実装されているためダウングレードできません。未サポートのスロット位置のドライブを外してから再実行してください。

33e000f
DMED3E000F: ダウングレードしたバージョンで未サポートの位置にきょう体が接続されているためダウングレードできません。きょう体を外してから再実行してください。

33e0010
DMED3E0010: Power Saving Plusが解錠されているためダウングレードできません。Power Saving Plusを施錠してから再実行してください。

33e0011
DMED3E0011: 自動DP最適化が有効に設定されているDPプールが存在するため，ダウングレードできません。自動DP最適化を無効にしてから再実行してください。

33e0012
DMED3E0012: コマンドキュー拡張モードが有効のため，ダウングレードできません。コマンドキュー拡張モードを無効にして再実行してください。

33e0013
DMED3E0013: 400GBを超えるSSDが実装されているため，ダウングレードできません。400GBを超えるSSDを含むRAIDグループまたは，DPプールを全て削除後，400GBを超えるSSDを外してから再実行するか，別のファームウェアで実行してください。

33e0014
DMED3E0014: Persistent Reservation Type-7h/8hによりリザーブされたロジカルユニットが存在するため，ダウングレードできません。クラスタソフトを停止してロジカルユニットのリザーブを解除してから実行してください。

33e0015
DMED3E0015: 再配置抑止が有効なロジカルユニットが存在するためダウングレードできません。再配置抑止を無効にしてから再実行してください。

33e0016
DMED3E0016: Power Saving Plusが解錠されているためダウングレードできません。Power Saving Plusを施錠してから再実行してください。

33e0017
DMED3E0017: パケットフィルタリングが有効のためダウングレードできません。パケットフィルタリングを無効にして再実行してください。

33e0018
DMED3E0018: 縮小中のDPプールが存在するためダウングレードできません。DPプール縮小を中止するか，DPプール縮小が完了してから再実行してください。

33e0019
DMED3E0019: 階層モードが無効でドライブ種別，RAIDレベルまたはHDUコンビネーションが混在しているDPプールが存在する，または階層モードが有効で階層内のRAIDレベルまたはHDUコンビネーションが混在しているDPプールが存在するためダウングレードできません。階層モードが無効の場合は，DPプールを削除するか，異なるドライブ種別，RAIDレベルまたはHDUコンビネーションのDP RAIDグループをDPプール縮小する，階層モードが有効の場合は，DPプールを削除するか，階層内で異なるRAIDレベルまたはHDUコンビネーションのDP RAIDグループをDPプール縮小してから再実行してください。

33e001a
DMED3E001A: DC電源が実装されているためダウングレードできません。DC電源に対応するファームウェアで実行してください。

33e001b
DMED3E001B: Dense84きょう体とDense84きょう体以外が接続されているため，ダウングレードできません。きょう体の種類を統一してから再実行してください。

33e001c
DMED3E001C: Array Migrationが解錠されているためダウングレードできません。Array Migrationを施錠してから再実行してください。

33e001d
DMED3E001D: I/Oモジュール(ドライブ(暗号))が実装されているためダウングレードできません。I/Oモジュール(ドライブ)に交換してから再実行するか，別のファームウェアで実行してください。

33e001e
DMED3E001E: 3TBを超えるSAS7Kドライブが実装されているため，ダウングレードできません。3TBを超えるSAS7Kドライブを含むRAIDグループまたは，DPプールを全て削除後，3TBを超えるSAS7Kドライブを外してから再実行するか，別のファームウェアで実行してください。

33e001f
DMED3E001F: メモリ再構築中または，メモリ再構築が失敗したためダウングレードできません。メモリ再構築が完了するか，メモリ再構築失敗の場合は，障害要因を取り除いてから再実行してください。

33e0020
DMED3E0020: DP容量モードが最大容量に設定されている，または通常容量に変更後，アレイ装置を再起動していないまたは，メモリ再構築を実行していないためダウングレードできません。DP容量モードを通常容量に変更してから再実行してください。

33e0021
DMED3E0021: Tray Power Savingが解錠されているためダウングレードできません。Tray Power Savingを施錠してから再実行してください。

33e0022
DMED3E0022: StandardFきょう体が接続されているためダウングレードできません。StandardFきょう体を外してから再実行してください。

33e0023
DMED3E0023: 1.2TBを超えるSASドライブが実装されているため，ダウングレードできません。1.2TBを超えるSASドライブを外してから再実行してください。

33e0024
DMED3E0024: DM-LUが所属するDPプールの容量を縮小中のため，ダウングレードできません。処理が完了してから再実行してください。

33e0025
DMED3E0025: Data At Rest Encryptionが解錠されているためダウングレードできません。Data At Rest Encryptionを施錠してから再実行してください。

3400001​
DMED400001: 指定したLUに未フォーマット状態のLUが含まれているので，処理できません。LUの状態を確認してから再実行してください。

3400002​
DMED400002: 指定したLUにCOW SnapshotのV-VOLが含まれているので，処理できません。LUの状態を確認してから再実行してください。

3400003​
DMED400003: 指定したLUにクイックフォーマット実行中のLUが含まれているので，処理できません。LUの状態を確認してから再実行してください。

3400004​
DMED400004: 指定したLUに統合LUのサブLUが含まれているので，処理できません。LUの状態を確認してから再実行してください。

3400005​
DMED400005: 指定したLUに無効化されたLUが含まれているので，処理できません。LUの状態を確認してから再実行してください。

3400006​
DMED400006: 指定したLUは縮退中なので，処理できません。LUの状態を確認してから再実行してください。

3400007​
DMED400007: ShadowImage，リモートレプリケーション，または，SnapShotの処理中のため，処理できません。少し時間をあけてから再実行してください。

3400008​
DMED400008: 開始指示またはスキップ指示と中止指示が同時に指定されています。指示内容を確認してから再実行してください。

3400009​
DMED400009: 指定したLUに未定義のLUが含まれているので，処理できません。LUの状態を確認してから再実行してください。

3400011​
DMED400011: パリティ回復が完了していないので，処理できません。パリティ回復が完了してから再実行してください。

3400012​
DMED400012: パリティ回復が未実施，または中断されたので，処理できません。パリティ回復が完了してから再実行してください。

3400013​
DMED400013: パリティ回復が完了していないので，処理できません。パリティ回復が完了してから再実行してください。

3400014​
DMED400014: パリティ回復が完了していないので，処理できません。パリティ回復が完了してから再実行してください。

3400015​
DMED400015: パリティ回復が未実施，または中断されたので，処理できません。パリティ回復が完了してから再実行してください。

3400021​
DMED400021: パリティ回復未実施のLUに対して中止を指示することはできません。指定したLUのパリティ回復状態を確認してから再実行してください。

3400022​
DMED400022: パリティ回復が中断されたLUに対して開始を指示することはできません。指定したLUのパリティ回復状態を確認してから再実行してください。

3400023​
DMED400023: パリティ回復が中断されたLUに対して中止を指示することはできません。指定したLUのパリティ回復状態を確認してから再実行してください。

3400024​
DMED400024: パリティ回復実行中のLUに対して開始を指示することはできません。指定したLUのパリティ回復状態を確認してから再実行してください。

3400025​
DMED400025: パリティ回復実行中のLUに対してスキップを指示することはできません。指定したLUのパリティ回復状態を確認してから再実行してください。

3400026​
DMED400026: パリティ回復待機中のLUに対して開始を指示することはできません。指定したLUのパリティ回復状態を確認してから再実行してください。

3400027​
DMED400027: パリティ回復待機中のLUに対してスキップを指示することはできません。指定したLUのパリティ回復状態を確認してから再実行してください。

3400028​
DMED400028: パリティ回復をスキップしたLUに対して中止を指示することはできません。指定したLUのパリティ回復状態を確認してから再実行してください。

3400029​
DMED400029: パリティ回復完了のLUに対して中止を指示することはできません。指定したLUのパリティ回復状態を確認してから再実行してください。

340002a
DMED40002A: 指定したLUはクイックフォーマット実行中です。指定したLUのパリティ回復状態を確認して再実行してください。

3410000​
DMED410000: スロット番号が有効範囲外です。有効な範囲内のスロット番号を指定して再実行してください。

3410001​
DMED410001: 指定したコントローラと処理を実行するコントローラが同じため，処理できません。コントローラを確認して再実行してください。

3410002​
DMED410002: 指定したI/Fモジュールが正常でないため，処理できません。I/Fモジュールを確認して再実行してください。

3410003​
DMED410003: 指示した処理は実行できません。ナビゲーターのバージョンを確認してください。

3410004​
DMED410004: コントローラ0とコントローラ1の両方が未実装のスロットが存在しないため，処理できません。スロットの状態を確認して再実行してください。

3410005​
DMED410005: コントローラ0とコントローラ1の両方のI/Fモジュールが正常でないため，処理できません。I/Fモジュールの状態を回復してから再実行してください。

3410006​
DMED410006: 減設中のため，処理できません。減設が完了してから再実行してください。

3410007​
DMED410007: 増設中のため，処理できません。I/Fモジュールまたはインタフェースボードの状態を確認して再実行してください。

3410008​
DMED410008: 増設準備を開始していないため，処理できません。増設準備を開始してから再実行してください。

3410009​
DMED410009: I/Fモジュールまたはインタフェースボードが実装されていないため，処理できません。I/Fモジュールまたはインタフェースボードの状態を確認して再実行してください。

3410010​
DMED410010: リモートパスが設定されているため，処理できません。リモートパスを削除してから再実行してください。

3410011​
DMED410011: コントローラ0とコントローラ1のどちらか，または両方が未実装のため，処理できません。スロットの状態を確認して再実行してください。

3410012​
DMED410012: Fibre Channel Optionが施錠されているため，処理できません。解錠してから再実行してください。

3410013​
DMED410013: 増設中のため，処理できません。処理が完了してから再実行してください。

3410014​
DMED410014: コントローラ0とコントローラ1のどちらか，または両方が未実装のため，処理できません。スロットの状態を確認して再実行してください。

3420000​
DMED420000: ポート80ブロックが有効であるため，パケットフィルタリングを無効にできません。ポート80ブロックを無効にしてから再実行してください。

3500001​
DMED500001: コマンドデバイスが未登録です。コマンドデバイスを登録してから再実行してください。

3600001​
DMED600001: 指定したLUは常駐LUまたは予約常駐LUなので，処理できません。常駐LUまたは予約常駐LUを解除してから再実行してください。

3700001​
DMED700001: 指定されたLUは定義されていません。定義されているLUを指定してください。

3700002​
DMED700002: ペア状態がSimplex(SMPL)のため，指定された処理が実行できません。LUの状態を確認して再実行してください。

3800002​
DMED800002: パラメータエラーが発生しました。設定内容が正しいかを確認してください。

3800004​
DMED800004: 指定したNNC番号は，NASポートではありません。ポートの種別を確認してください。

3800005​
DMED800005: BIOSが転送中なので，処理できません。転送が完了してから再実行してください。

3800006​
DMED800006: NAS OSがREADY，ブート中，またはシャットダウン中でないので，処理できません。NAS OSの状態を確認してから再実行してください。

3800007​
DMED800007: BIOSがファームアップ中なので，処理できません。ファームアップが完了してから再実行してください。

3800008​
DMED800008: NAS OSのインストールが完了していないので，処理できません。インストールが完了してから再実行してください。

3800009​
DMED800009: 相手NNCがACTIVEでないので，処理できません。NNCの状態を確認してから再実行してください。

3800011​
DMED800011: NAS OSが起動中なので，処理できません。NAS OSを停止してから再実行してください。

3800013​
DMED800013: NAS OSがシャットダウン中なので，処理できません。シャットダウンが完了してから再実行してください。

3800014​
DMED800014: NAS Dumpを採取中なので，処理できません。採取が完了してから再実行してください。

3800015​
DMED800015: システムLUが設定されていないので，処理できません。システムLUを設定してから再実行してください。

3800016​
DMED800016: インストール中にタイムアウトが発生しました。NNCのブレーカーを再度入れてから再実行してください。

3800017​
DMED800017: インストール中にタイムアウトが発生しました。NNCのブレーカーを再度入れてから再実行してください。

3800019​
DMED800019: NAS OSが停止中ではないので，処理できません。NAS OSを停止してから再実行してください。

380001a
DMED80001A: BIOSがファームアップ中なので，処理できません。ファームアップが完了してから再実行してください。

380001b
DMED80001B: NAS OSが閉塞しているので，処理できません。状態を回復してから再実行してください。

3800020​
DMED800020: IPアドレスの指定が正しくありません。正しいIPアドレスを指定してください。

3800021​
DMED800021: 範囲外の番号が指定されました。正しい番号を指定してください。

3800022​
DMED800022: 範囲外のMTUが指定されました。正しいMTUを指定してください。

3800023​
DMED800023: ネゴシエーションの指定が正しくありません。正しいネゴシエーションを指定してください。

3800024​
DMED800024: NAS OSがREADYの状態ではないので，設定できません。NAS OSの状態を確認してから再実行してください。

3800025​
DMED800025: NNC管理ポートの設定中なので，処理できません。NAS OSの状態を確認してから再実行してください。

3800026​
DMED800026: アレイ装置の管理ポートと同じIPアドレスは設定できません。正しいIPアドレスを指定してください。

3800027​
DMED800027: 指定したタイムゾーンには夏時間が適用されません。タイムゾーンを確認してください。

3800029​
DMED800029: NNCのMTU値が異なるので，設定できません。同じMTU値を設定してください。

3800030​
DMED800030: 相手NNCのカレントIPアドレスと同じIPアドレスは設定できません。別のIPアドレスを指定してから再実行してください。

3800099​
DMED800099: インストール中にエラーが発生しました。NAS Setupを再起動してから再実行してください。

3900000​
DMED900000: 閉塞または未接続のライブラリがあります。ライブラリを確認してください。

3900001​
DMED900001: 閉塞または未実装のテープドライブがあります。テープドライブを確認してください。

3900002​
DMED900002: ライブラリがビジー状態のため，テープを移動できません。しばらくしてから再実行してください。

3900003​
DMED900003: バーコードが不正です。正しいバーコードを指定してください。

3900004​
DMED900004: 閉塞または未実装のスロットがあります。スロットを確認してください。

3900005​
DMED900005: 未設定のテープグループ番号です。設定済みのテープグループ番号を指定してください。

3900006​
DMED900006: データセットがありません。データセットを確認してください。

3900008​
DMED900008: ライブラリが閉塞しています。ライブラリの状態を確認してください。

3900009​
DMED900009: スロットまたはI/Eポートにテープがありません。スロットまたはI/Eポートを確認してください。

390000a
DMED90000A: 未接続のライブラリがあります。ライブラリを確認してください。

390000c
DMED90000C: スロット番号が不正です。指定した内容を確認して再実行してください。

390000d
DMED90000D: スロットにテープがありません。スロットを確認してください。

390000e
DMED90000E: 閉塞または未実装のロボティクスがあります。ロボティクスを確認してください。

3900012​
DMED900012: 指定したテープは使用できません。テープの状態を確認して，テープを指定しなおしてください。

3900013​
DMED900013: 差分ビットマップが不足しているため処理できません。不要なテープグループを削除するか，キャッシュを増設してください。

3900014​
DMED900014: 差分ビットマップが不足しているため処理できません。不要なテープグループを削除するか，キャッシュを増設してください。

3900015​
DMED900015: 差分ビットマップが不足しているため処理できません。不要なテープグループを削除するか，キャッシュを増設してください。

3901000​
DMED901000: 指定したテープグループ番号は使用中です。テープグループ番号を確認してください。

3901001​
DMED901001: 別のテープグループで使用中のテープがあります。分類を確認して，テープを指定しなおしてください。

3901002​
DMED901002: スペアテープがあります。分類を確認して，テープを指定しなおしてください。

3901003​
DMED901003: クリーニングテープがあります。分類を確認して，テープを指定しなおしてください。

3901004​
DMED901004: 異なる種別のテープがあります。テープ種別を確認して，テープを指定しなおしてください。

3901005​
DMED901005: 未サポートのテープ種別です。テープ種別を確認して，指定しなおしてください。

3901006​
DMED901006: テープ数が不足しています。指定したテープ種別のテープ数を確認して，テープを指定しなおしてください。

3901007​
DMED901007: 指定したテープ種別を使用できるテープドライブが1台のため，ミラー構成のテープグループを設定できません。テープドライブを増設するか，ミラーなしを指定してください。

3901008​
DMED901008: 指定したテープは使用できません。テープの状態を確認して，テープを指定しなおしてください。

3901009​
DMED901009: テープグループ詳細情報が不正です。

390100b
DMED90100B: 指定したテープ種別を使用できるテープドライブがありません。テープドライブを増設するか，テープ種別を指定しなおしてください。

390100c
DMED90100C: 未サポートの暗号化方式です。暗号化方式を確認して，指定しなおしてください。

390100e
DMED90100E: 指定したテープ種別は，暗号化をサポートしていません。

390100f
DMED90100F: 未サポートのテープ種別です。テープ種別を確認して，指定しなおしてください。

3901010​
DMED901010: 未サポートのFM間隔のため，処理できません。

3901100​
DMED901100: コピー中またはリストア中のLUがあります。コピーまたはリストアが完了してから再実行してください。

3901101​
DMED901101: バックアップグループ内に，コピーまたはリストア中のテープグループがあります。バックアップグループのテープグループの状態を確認してください。

3901102​
DMED901102: バックアップグループ内に，データ破棄ができないテープグループがあります。バックアップグループのテープグループの状態を確認してください。

3902000​
DMED902000: テープグループで使用中のテープがあります。分類を確認して，テープを指定しなおしてください。

3902001​
DMED902001: スペアテープに設定済みのテープがあります。分類を確認して，テープを指定しなおしてください。

3902002​
DMED902002: これ以上，スペアテープを設定できません。不要なスペアテープを解除してください。

3902003​
DMED902003: スクラッチグループに追加済みのテープがあります。分類を確認して，テープを指定しなおしてください。

3902100​
DMED902100: スペアテープに設定されていないテープがあります。分類を確認して，テープを指定しなおしてください。

3902101​
DMED902101: スペアテープは回復中です。回復が完了してから再実行してください。

3902102​
DMED902102: 正常，論理閉塞，閉塞以外のスペアテープがあります。スペアテープの状態を確認してください。

3902103​
DMED902103: 正常以外のテープはスクラッチグループに追加できません。テープの状態を確認して，テープを指定しなおしてください。

3902104​
DMED902104: 未定義以外のテープはスクラッチグループに追加できません。分類を確認して，テープを指定しなおしてください。

3902105​
DMED902105: スクラッチグループに追加されていないテープがあります。分類を確認して，テープを指定しなおしてください。

3903000​
DMED903000: 異なる移動方向が指定されています。同じ移動方向を指定してください。

3903001​
DMED903001: 移動元に，未実装のスロットまたはI/Eポートが指定されています。スロットまたはI/Eポートを確認してください。

3903002​
DMED903002: 移動先に，未実装のスロットまたはI/Eポートが指定されています。スロットまたはI/Eポートを確認してください。

3903003​
DMED903003: テープの移動中です。テープ移動が完了してから再実行してください。

3903004​
DMED903004: ライブラリがビジー状態のため，テープを移動できません。しばらくしてから再実行してください。

3903005​
DMED903005: 一度にテープ移動できる本数を超えています。

3903006​
DMED903006: チェックアウトしていないテープがあります。テープをチェックアウトしてください。

3903007​
DMED903007: I/Eポートに空きがありません。I/Eポートを確認してください。

3903008​
DMED903008: 差分ビットマップが不足しているため処理できません。不要なテープを取り出すか，テープグループを削除してください。

3904000​
DMED904000: インベントリ中のテープがあるため，チェックアウトできません。インベントリが完了してから再実行してください。

3904001​
DMED904001: 取り出し中のテープがあるため，チェックアウトできません。テープの状態を確認してください。

3904002​
DMED904002: コピー中またはリストア中のテープがあります。コピーまたはリストアが完了してから再実行してください。

3904003​
DMED904003: 差分ビットマップが不足しているため処理できません。不要なテープを取り出すか，テープグループを削除してください。

3905000​
DMED905000: クリーニングテープがありません。クリーニングテープを投入してください。

3906000​
DMED906000: 指定したライブラリは追加済みです。追加するライブラリを確認してください。

3906001​
DMED906001: これ以上，ライブラリを追加できません。不要なライブラリを削除してください。

3906002​
DMED906002: ロボティクス数が取り扱い可能な範囲を超えます。不要なライブラリを削除してください。

3906003​
DMED906003: テープドライブ数が取り扱い可能な範囲を超えます。不要なライブラリを削除してください。

3906004​
DMED906004: スロット数が取り扱い可能な範囲を超えます。不要なライブラリを削除してください。

3906005​
DMED906005: ライブラリのI/Eポート数が取り扱い可能な範囲を超えています。ライブラリを確認してください。

3906006​
DMED906006: 指定したライブラリがありません。追加可能なライブラリを確認してください。

3906007​
DMED906007: ライブラリのロボティクス数が取り扱い可能な範囲を超えています。ライブラリを確認してください。

3906008​
DMED906008: ライブラリのテープドライブ数が取り扱い可能な範囲を超えています。ライブラリを確認してください。

3906009​
DMED906009: ライブラリのスロット数が取り扱い可能な範囲を超えています。ライブラリを確認してください。

390600a
DMED90600A: 指定したライブラリ番号は使用中です。ライブラリ番号を確認してください。

390600b
DMED90600B: ライブラリのロボティクス数が取り扱い可能な範囲を超えています。ライブラリを確認してください。

390600c
DMED90600C: ライブラリのテープドライブ数が取り扱い可能な範囲を超えています。ライブラリを確認してください。

390600d
DMED90600D: ライブラリのスロット数が取り扱い可能な範囲を超えています。ライブラリを確認してください。

390600e
DMED90600E: Cartridge Cell Licenseが不足しているため，ライブラリを追加できません。Cartridge Cell Licenseを解錠してから再実行してください。

3906100​
DMED906100: 接続待機中または接続中のライブラリがあります。ライブラリの状態を確認してください。

3906101​
DMED906101: インベントリ中です。インベントリが完了してから再実行してください。

3906102​
DMED906102: テープの移動中です。テープ移動が完了してから再実行してください。

3906103​
DMED906103: クリーニング中です。クリーニングが完了してから再実行してください。

3906104​
DMED906104: コピー中です。コピーが完了してから再実行してください。

3906105​
DMED906105: リストア中です。リストアが完了してから再実行してください。

3907000​
DMED907000: ライブラリ接続ポートが指定されました。ポートの指定を確認してください。

3908000​
DMED908000: テープへコピーされているLUがあります。LUのコピー状態を確認してください。

3908001​
DMED908001: テープへコピーされているLUがあります。LUのコピー状態を確認してください。

3908002​
DMED908002: Tape Replicationが解錠されているため，処理できません。Tape Replicationを施錠してから再実行してください。

3908003​
DMED908003: リストア中のため，処理できません。リストアが完了してから再実行してください。または，リストアを中断してから再実行してください。

3909000​
DMED909000: テープドライブは使用中です。テープドライブの状態を確認してください。

3909100​
DMED909100: 処理が失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

3909101​
DMED909101: テープグループがあるため，構成情報をリストアできません。テープグループを削除してください。

3909102​
DMED909102: テープがあるため，構成情報をリストアできません。テープを取り出してください。

3909103​
DMED909103: 他のユーザが構成情報バックアップまたはリストアを実行したため，処理を継続できません。しばらくしてから再実行してください。

3909104​
DMED909104: 構成情報ファイルのバージョンが不正です。正しいファイルを指定してください。

3909105​
DMED909105: 構成情報ファイルのバージョンが不正です。正しいファイルを指定してください。

3909106​
DMED909106: 処理が失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

3909107​
DMED909107: テープグループ詳細情報が不正です。

3909108​
DMED909108: テープグループ詳細情報が不正です。

3909109​
DMED909109: テープグループ詳細情報が不正です。

390910a
DMED90910A: テープグループ詳細情報が不正です。

390910b
DMED90910B: テープグループ詳細情報が不正です。

390910c
DMED90910C: テープグループ詳細情報が不正です。

390910d
DMED90910D: テープグループ詳細情報が不正です。

390910e
DMED90910E: テープグループ詳細情報が不正です。

390910f
DMED90910F: テープグループ詳細情報が不正です。

3909110​
DMED909110: テープグループ詳細情報が不正です。

3909111​
DMED909111: 処理が失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

3909112​
DMED909112: アレイ装置に障害が発生したため処理できません。アレイ装置の状態を確認して再実行してください。

3909113​
DMED909113: マイクロプログラムとStorage Navigator Modularのバージョンが一致しないため，構成情報をバックアップできません。バージョンを合わせてください。

3909114​
DMED909114: テープグループ詳細情報が不正です。

3909115​
DMED909115: 他のユーザが構成情報を変更したため，処理を継続できません。しばらくしてから再実行してください。

3909120​
DMED909120: テープ情報が不正です。

3909121​
DMED909121: テープ情報が不正です。

3909122​
DMED909122: テープ情報が不正です。

3909123​
DMED909123: テープ情報が不正です。

3909124​
DMED909124: テープ情報が不正です。

3909125​
DMED909125: テープ情報が不正です。

3909126​
DMED909126: テープ情報が不正です。

3909127​
DMED909127: テープ情報が不正です。

3909128​
DMED909128: テープ情報が不正です。

3909129​
DMED909129: テープ情報が不正です。

390912a
DMED90912A: テープ情報が不正です。

390912b
DMED90912B: テープ情報が不正です。

390912c
DMED90912C: テープ情報が不正です。

390912d
DMED90912D: テープ情報が不正です。

390912e
DMED90912E: テープグループ詳細情報が不正です。正しいファイルを指定してください。

390912f
DMED90912F: テープ情報が不正です。正しいファイルを指定してください。

3909132​
DMED909132: テープグループがあるため，構成情報をリストアできません。テープグループを削除してください。

3909133​
DMED909133: テープがあるため，構成情報をリストアできません。テープを取り出してください。

3909134​
DMED909134: テープグループ詳細情報が不正です。

3909135​
DMED909135: テープグループ詳細情報が不正です。

3909136​
DMED909136: テープグループ詳細情報が不正です。

3909137​
DMED909137: テープグループ詳細情報が不正です。

3909138​
DMED909138: テープグループ詳細情報が不正です。

3909139​
DMED909139: テープグループ詳細情報が不正です。

3909140​
DMED909140: テープグループ詳細情報が不正です。

3909141​
DMED909141: テープグループ詳細情報が不正です。

3909142​
DMED909142: テープグループ詳細情報が不正です。

3909143​
DMED909143: テープグループ詳細情報が不正です。

3909144​
DMED909144: テープ情報が不正です。

3909145​
DMED909145: テープ情報が不正です。

3909146​
DMED909146: テープ情報が不正です。

39091ff
DMED9091FF: テープレプリケーション機能内でプログラム内部エラーが発生しました。保守員に連絡してください。

3909201​
DMED909201: データセット詳細情報が不正です。

3909202​
DMED909202: データセット詳細情報が不正です。

3909203​
DMED909203: データセット詳細情報が不正です。

3909204​
DMED909204: データセット詳細情報が不正です。

3909205​
DMED909205: データセット詳細情報が不正です。

3909206​
DMED909206: データセット詳細情報が不正です。

3909207​
DMED909207: データセット詳細情報が不正です。

3909208​
DMED909208: データセット詳細情報が不正です。

3909209​
DMED909209: データセット詳細情報が不正です。

390920a
DMED90920A: データセット詳細情報が不正です。

390920b
DMED90920B: データセット詳細情報が不正です。

390920c
DMED90920C: データセット詳細情報が不正です。

390920d
DMED90920D: データセット詳細情報が不正です。

390920e
DMED90920E: データセット詳細情報が不正です。

390920f
DMED90920F: データセット詳細情報が不正です。

3909210​
DMED909210: データセット詳細情報が不正です。

3909211​
DMED909211: データセット詳細情報が不正です。

3909212​
DMED909212: データセット詳細情報が不正です。

3909213​
DMED909213: 処理が失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

3909214​
DMED909214: データセット詳細情報が不正です。

3909221​
DMED909221: 構成情報ファイルのバージョンが不正です。正しいファイルを指定してください。

3909222​
DMED909222: データセット番号が重複しています。

3909223​
DMED909223: 他のユーザが構成情報を変更したため，処理を継続できません。しばらくしてから再実行してください。

3909224​
DMED909224: 他のユーザが構成情報を変更したため，処理を継続できません。しばらくしてから再実行してください。

3909225​
DMED909225: キャッシュ容量が確保できないため，処理できません。キャッシュメモリを増設するか，不要なテープグループを削除してください。

3909226​
DMED909226: キャッシュ容量が確保できないため，処理できません。キャッシュメモリを増設するか，不要なテープグループを削除してください。

390a000
DMED90A000: 処理が失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

390a001
DMED90A001: 処理が失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

390a002
DMED90A002: テープ数の指定が不正です。正しい数値を指定してください。

390b001
DMED90B001: 処理が失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

390b002
DMED90B002: 未設定のテープグループ番号です。設定済みのテープグループ番号を指定してください。

390b003
DMED90B003: 指定したテープグループはバックアップができない状態です。テープグループの状態を確認してください。

390b004
DMED90B004: 指定したテープグループはリストアができない状態です。テープグループの状態を確認してください。

390b005
DMED90B005: 指定したロジカルユニットは，他の要求により予約されています。ロジカルユニットを確認してください。

390b006
DMED90B006: 指定したテープグループは使用できません。再度テープグループを設定してください。

390b007
DMED90B007: このテープグループはミラー構成ではありません。ミラー構成のテープグループを設定してから再実行してください。

390b00a
DMED90B00A: 処理が失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

390b00b
DMED90B00B: 未定義のロジカルユニットがあります。ロジカルユニットを確認してください。

390b00c
DMED90B00C: DPプール内のロジカルユニットがあります。ロジカルユニットを確認してください。

390b00d
DMED90B00D: 指定されたロジカルユニットはDM-LUに設定済みのため，処理できません。別のロジカルユニットを指定して再実行してください。

390b00e
DMED90B00E: 指定されたロジカルユニットはシステムLUのため，処理できません。別のロジカルユニットを指定して再実行してください。

390b00f
DMED90B00F: 指定したロジカルユニットはコマンドデバイスのため，処理できません。別のロジカルユニットを指定して再実行してください。

390b010
DMED90B010: 指定されたLUは未フォーマットです。フォーマット済みのLUを指定して再実行してください。

390b011
DMED90B011: 正常または縮退以外のロジカルユニットがあります。ロジカルユニットの状態を確認してください。

390b012
DMED90B012: 指定したロジカルユニットは統合LUのサブロジカルユニットのため，処理できません。別のロジカルユニットを指定して再実行してください。

390b013
DMED90B013: リストア先のロジカルユニットの容量がリストア元より小さいため，処理できません。同じ容量のロジカルユニットを指定してから再実行してください。

390b015
DMED90B015: ロジカルユニット番号が重複しています。異なるロジカルユニット番号を指定してください。

390b016
DMED90B016: 指定したロジカルユニットがテープグループにありません。テープグループ内のロジカルユニットを確認してください。

390b017
DMED90B017: リストア先のロジカルユニットの容量がリストア元より大きいため，処理できません。容量差異リストアを許可にしてから再実行してください。

390b018
DMED90B018: 指定したロジカルユニットのペア状態では，処理できません。ロジカルユニットのペア状態を確認してください。

390b019
DMED90B019: ロジカルユニットのペア属性がP-VOLのため，処理ができません。ロジカルユニットを確認してください。

390b01a
DMED90B01A: ロジカルユニットのペア状態がSimplex(SMPL)のため，処理できません。ロジカルユニットのペア状態を確認してください。

390b01b
DMED90B01B: マイグレーションを実行中のロジカルユニットがあります。ロジカルユニットを確認してください。

390b01c
DMED90B01C: アクセスレベルが設定されているロジカルユニットがあります。ロジカルユニットを確認してください。

390b01d
DMED90B01D: 指定ロジカルユニットの所属RAIDグループが省電力状態です。RAIDグループをスピンアップしてから再実行してください。

390b01e
DMED90B01E: 処理が失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

390b020
DMED90B020: セグメントサイズが小さいロジカルユニットがあります。8KBより大きいセグメントサイズのロジカルユニットを指定して再実行してください。

390b021
DMED90B021: サイズが大きいロジカルユニットがあります。16TBより小さいロジカルユニットを指定して再実行してください。

390b022
DMED90B022: リザーブLUがあります。リザーブLUを解除するか，他のロジカルユニットを指定してから再実行してください。

390b023
DMED90B023: 指定されたロジカルユニットが所属するRAIDグループは拡張中のため，処理できません。RAIDグループ拡張が完了してから再実行してください。

390b024
DMED90B024: 指定されたロジカルユニットはDPプール内のロジカルユニットのため，処理できません。別のロジカルユニットを指定して再実行してください。

390b028
DMED90B028: コピーまたはリストア中です。コピーまたはリストアが完了してから再実行してください。

390b029
DMED90B029: コピーまたはリストア中です。コピーまたはリストアが完了してから再実行してください。

390b02a
DMED90B02A: このテープグループはバックアップ未実施です。バックアップ済みのテープグループを指定してから再実行してください。

390b032
DMED90B032: ライブラリがビジー状態のため，バックアップ/リストアできません。しばらくしてから再実行してください。

390b047
DMED90B047: 処理が失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

390b048
DMED90B048: 処理が失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

390b049
DMED90B049: 処理が失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

390b04d
DMED90B04D: このテープグループは暗号化されていません。テープグループを確認してください。

390b04e
DMED90B04E: このテープグループは暗号化指定されているため，バックアップ/リストアできません。

390b04f
DMED90B04F: このテープグループは暗号化指定されているため，バックアップ/リストアできません。

390b050
DMED90B050: マイクロプログラムのレビジョンが新しいため，バックアップ/リストアできません。ナビゲーターをアップデートしてください。

390b051
DMED90B051: 指定したテープグループはバックアップ/リストアを中断できない状態です。テープグループの状態を確認してください。

390b052
DMED90B052: 指定したテープグループはデータ破棄できない状態です。テープグループの状態を確認してください。

390b053
DMED90B053: 指定したテープグループはエラー解除できない状態です。テープグループの状態を確認してください。

390b054
DMED90B054: バックアップができない状態のロジカルユニットがあります。ロジカルユニットの状態を確認してください。

390b055
DMED90B055: リストアができない状態のロジカルユニットがあります。ロジカルユニットの状態を確認してください。

390b056
DMED90B056: 指定した内容が正しいか確認してください。

390b05b
DMED90B05B: アレイ装置内でエラーが発生しました。

390b05c
DMED90B05C: キャッシュ容量が確保できないため，処理できません。キャッシュメモリを増設するか，不要なテープグループを削除してください。

390b05d
DMED90B05D: このテープグループは暗号化指定されているため，バックアップ/リストアできません。

390b05e
DMED90B05E: ライブラリがビジー状態のため，処理できません。しばらくしてから再実行してください。

390b064
DMED90B064: インポート中です。インポートが完了してから再実行してください。

390b065
DMED90B065: 指定した機能は未サポートです。アレイ装置を確認してください。

390b066
DMED90B066: 構成情報リストア中です。構成情報リストアが完了してから再実行してください。

390b06e
DMED90B06E: テープレプリケーション機能内でプログラム内部エラーが発生しました。保守員に連絡してください。

390b0c8
DMED90B0C8: 処理が失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

390b0c9
DMED90B0C9: 差分バックアップ対象でないロジカルユニットがあります。ロジカルユニットを確認してください。

390b0cb
DMED90B0CB: 指定したテープグループは追記バックアップしないに設定済みのため，処理できません。別のテープグループを指定して再実行してください。

390b0cc
DMED90B0CC: この差分バックアップで使用されていないロジカルユニットがあります。ロジカルユニットを確認してください。

390b0cd
DMED90B0CD: テープグループ内に，コピー中のデータセットがあります。コピーが完了してから再実行してください。

390b0ce
DMED90B0CE: これ以上，ロジカルユニットを追記バックアップすることができません。不要なデータセットをデータ破棄するか，他のテープグループを指定してから再実行してください。

390b0d0
DMED90B0D0: これ以上，追記バックアップすることができません。不要なテープグループまたはデータセットをデータ破棄してください。

390b0d2
DMED90B0D2: キャッシュ容量が確保できないため，処理できません。キャッシュメモリを増設するか，不要なテープグループを削除してください。

390b0d3
DMED90B0D3: 指定したロジカルユニットのペア状態では，処理できません。ロジカルユニットのペア状態を確認してください。

390b0d4
DMED90B0D4: 指定したロジカルユニットのペア状態では，処理できません。ロジカルユニットのペア状態を確認してください。

390b0d5
DMED90B0D5: 指定したロジカルユニットのペア状態では，処理できません。ロジカルユニットのペア状態を確認してください。

390b0d6
DMED90B0D6: 指定したロジカルユニットのペア状態では，処理できません。ロジカルユニットのペア状態を確認してください。

390b0d7
DMED90B0D7: 指定したロジカルユニットのペア状態では，処理できません。ロジカルユニットのペア状態を確認してください。

390b0d8
DMED90B0D8: 指定したロジカルユニットのペア状態では，処理できません。ロジカルユニットのペア状態を確認してください。

390b0d9
DMED90B0D9: これ以上，指定したLUに対して差分バックアップを実行できません。バックアップグループを確認してください。

390b0da
DMED90B0DA: 処理が失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

390b0db
DMED90B0DB: この差分バックアップで使用されていないロジカルユニットがあります。ロジカルユニットを確認してください。

390b0dd
DMED90B0DD: 指定したテープグループはバックアップができない状態です。テープの状態を確認してください。

390b0de
DMED90B0DE: これ以上，指定したテープグループに対して追記バックアップすることができません。不要なデータセットをデータ破棄するか，他のテープグループを指定してから再実行してください。

390b0df
DMED90B0DF: これ以上，テープを追加することができません。不要なデータセットをデータ破棄するか，他のテープグループを指定してから再実行してください。

390b0e0
DMED90B0E0: 指定したテープグループは追記バックアップ済みです。データセットを指定して再実行してください。

390b0e1
DMED90B0E1: 処理が失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

390b0e2
DMED90B0E2: データセットがありません。データセットを確認してください。

390b0e3
DMED90B0E3: フルバックアップのテープグループまたはデータセットがありません。テープグループまたはデータセットを確認してください。

390b0e4
DMED90B0E4: 指定したデータセットはリストアができない状態です。データセットの状態を確認してください。

390b0e5
DMED90B0E5: フルバックアップのテープグループまたはデータセットはリストアができない状態です。テープグループまたはデータセットの状態を確認してください。

390b0e6
DMED90B0E6: テープグループ内に，リストア中のデータセットがあります。リストアが完了してから再実行してください。

390b0e7
DMED90B0E7: フルバックアップのテープグループまたはデータセットがリストア中です。リストアが完了してから再実行してください。

390b0e8
DMED90B0E8: コピー中のテープグループがあります。コピーが完了してから再実行してください。

390b0e9
DMED90B0E9: リストア中のテープグループがあります。リストアが完了してから再実行してください。

390b0ea
DMED90B0EA: コピー中のテープグループがあります。コピーが完了してから再実行してください。

390b0eb
DMED90B0EB: リストア中のテープグループがあります。リストアが完了してから再実行してください。

390b0ec
DMED90B0EC: 処理が失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

390b0ed
DMED90B0ED: キャッシュ容量が確保できないため，処理できません。他のリストアが完了してから再実行してください。

390b0ee
DMED90B0EE: リストア先のロジカルユニットがShadowImageペアではないため，処理できません。リストア先ロジカルユニットのペア状態を確認してください。

390b0ef
DMED90B0EF: 指定したテープグループは他のアプリケーションで使用中です。別のテープグループを指定して再実行してください。

390b0f0
DMED90B0F0: 指定したデータセットはバックアップ/リストアを中断できない状態です。データセットの状態を確認してください。

390b0f1
DMED90B0F1: バックアップグループ内に，リストア中のテープグループがあります。バックアップグループのテープグループの状態を確認してください。

390b0f2
DMED90B0F2: 指定したデータセットはエラー解除できない状態です。データセットの状態を確認してください。

390b0f3
DMED90B0F3: 指定したデータセットはデータ破棄できない状態です。データセットの状態を確認してください。

390b0f4
DMED90B0F4: バックアップグループ内に，コピー中のテープグループがあります。バックアップグループのテープグループの状態を確認してください。

390b0f5
DMED90B0F5: バックアップグループ内に，データ破棄ができないテープグループがあります。バックアップグループのテープグループの状態を確認してください。

390b0f6
DMED90B0F6: アクセスレベルが設定されているロジカルユニットがあります。ロジカルユニットを確認してください。

390b0fb
DMED90B0FB: 指定したテープグループはバックアップができない状態です。データセットの状態を確認してください。

390b0fc
DMED90B0FC: 指定したテープグループは他のアプリケーションで使用中です。別のテープグループを指定して再実行してください。

390b0fd
DMED90B0FD: 指定したテープグループは他のアプリケーションで使用中です。別のテープグループを指定して再実行してください。

390b0fe
DMED90B0FE: 指定したテープグループは他のアプリケーションで使用中です。別のテープグループを指定して再実行してください。

390b101
DMED90B101: コピー中のテープグループがあります。コピーが完了してから再実行してください。

390b102
DMED90B102: リストア中のテープグループがあります。リストアが完了してから再実行してください。

390b103
DMED90B103: メモリ再構築中のため処理できません。メモリ再構築が完了してから再実行してください。

390c000
DMED90C000: ライブラリ接続ポートが設定されていません。パス状態を確認してください。

390c001
DMED90C001: ライブラリパスは回復中です。回復が完了してから再実行してください。

390d000
DMED90D000: 処理が失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

390d001
DMED90D001: 処理が失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

390d002
DMED90D002: 処理が失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

390d003
DMED90D003: ログアウト中のため，処理できません。しばらくしてから再実行してください。

390d004
DMED90D004: ポート情報更新中のため，処理できません。しばらくしてから再実行してください。

390d100
DMED90D100: 未実装のポートがあります。アレイ装置の状態を確認してください。

390d101
DMED90D101: ポートが閉塞しています。ポートの状態を確認してください。

390d102
DMED90D102: 指定したポートはファイバチャネルポートではありません。ポートの種別を確認してください。

390d103
DMED90D103: ライブラリ接続ポートに設定済みのポートがあります。ポートを確認して指定しなおしてください。

390d104
DMED90D104: リモートパスに設定済みのポートがあります。ポートを確認して指定しなおしてください。

390d105
DMED90D105: セキュリティオプションを設定したポートがあります。ポートのセキュリティオプションを確認してください。

390d106
DMED90D106: ロジカルユニットをマッピングしたポートがあります。マッピング情報を確認してください。

390d108
DMED90D108: コントローラが閉塞しています。アレイ装置の状態を確認してください。

390d10a
DMED90D10A: トポロジーがPoint To Point以外のポートは，ライブラリ接続ポートに設定できません。ポートの設定を確認してください。

390d10b
DMED90D10B: 転送速度がAUTO以外のポートは，ライブラリ接続ポートに設定できません。ポートの設定を確認してください。

390d200
DMED90D200: 指定したポートは，ライブラリ接続ポートではありません。ポートの状態を確認してください。

390d201
DMED90D201: ライブラリポートをすべて解除することはできません。

3910000​
DMED910000: 処理が失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

3910001​
DMED910001: インベントリ中です。インベントリが完了してから再実行してください。

3910002​
DMED910002: 処理が失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

3910003​
DMED910003: 処理が失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

3910004​
DMED910004: 指定したテープグループがありません。インベントリ状態を確認してください。

3910005​
DMED910005: 処理が失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

391000f
DMED91000F: コピーまたはリストア中です。コピーまたはリストアが完了してから再実行してください。

3910012​
DMED910012: テープの移動中です。テープ移動が完了してから再実行してください。

3910013​
DMED910013: インポート中です。インポートが完了してから再実行してください。

3910014​
DMED910014: インベントリ中です。インベントリが完了してから再実行してください。

3910015​
DMED910015: ライブラリの追加中です。ライブラリの追加が完了してから再実行してください。

3910017​
DMED910017: マイクロプログラムの交換中です。交換が完了してから再実行してください。

3910021​
DMED910021: インポート中です。インポートが完了してから再実行してください。

3910022​
DMED910022: 処理が失敗しました。指定した内容が正しいか確認してください。

3910023​
DMED910023: テープ数が取り扱い可能な範囲を超えます。不要なテープを取り出してください。

3910024​
DMED910024: 取り出し中のテープがあるため，インポートできません。テープを投入してください。

3910025​
DMED910025: これ以上，テープグループを設定できません。不要なテープグループを削除してください。

3910026​
DMED910026: 指定したテープグループ番号は使用中です。テープグループ番号を確認してください。

3910027​
DMED910027: 指定したテープグループはインポート済みです。テープグループを確認してください。

3910028​
DMED910028: 正常以外のテープはインポートできません。テープの状態を確認してください。

3910029​
DMED910029: 未定義以外のテープはインポートできません。テープの分類を確認してください。

3910030​
DMED910030: 指定したテープグループがありません。インベントリ状態を確認してください。

3910031​
DMED910031: 指定したテープグループがありません。インベントリ状態を確認してください。

3910032​
DMED910032: 指定したテープグループがありません。インベントリ状態を確認してください。

3910040​
DMED910040: インベントリ実施済みのテープがあります。不要なテープを取り出してください。

3910050​
DMED910050: インベントリ中ではないため，中断できません。インベントリ状態を確認してください。

3910051​
DMED910051: インベントリ状態が不正なため，処理できません。インベントリ状態を確認してください。

3910060​
DMED910060: 指定したテープグループがありません。インベントリ状態を確認してください。

3910070​
DMED910070: インポート中のため，指定されたオプションを施錠，または，無効にすることができません。

3910071​
DMED910071: 指定したテープグループがありません。インベントリ状態を確認してください。

3910072​
DMED910072: 指定したテープグループはインポート不可能です。テープグループを確認してください。

3911000​
DMED911000: ファイバチャネルポートが実装されていないため，指定されたオプションを解錠，または，有効にすることができません。

3911001​
DMED91100 1: DM-LUが未設定のため，指定されたオプションを解錠，または，有効にすることができません。

3911002​
DMED911002: Tape Replicationに関連するオプションがパーマネントキーで解錠されているため，Tape Replicationをエマージェンシーキーで解錠することができません。

3911003​
DMED911003: Tape Replicationに関連するオプションが解錠されているため，Tape Replicationを施錠することができません。

3911004​
DMED911004: テープグループがあるため，指定されたオプションを施錠することができません。テープグループを削除してください。

3911005​
DMED911005: ライブラリポートが設定されているため，指定されたオプションを施錠することができません。ライブラリポートを解除してください。

3911006​
DMED911006: Tape Replicationが施錠，または無効化されているため処理できません。Tape Replicationを有効にしてから再実行してください。

3911007​
DMED911007: Tape Replicationがパーマネントキーで解錠されていないため，Tape Replicationに関連するオプションをパーマネントキーで解錠することができません。

3911008​
DMED911008: 差分ビットマップが不足しているため，指定されたオプションを解錠することができません。不要なペアを削除してください。

3911009​
DMED911009: 差分ビットマップが使用されているため，指定されたオプションを施錠することができません。全てのテープグループを削除し，全てのライブラリポートを解除してください。

391100a
DMED91100A: ライブラリが追加されているため，指定されたオプションを施錠することができません。ライブラリを削除してください。

391100b
DMED91100B: Tape Replicationに関連するオプションが有効なため，Tape Replicationを無効にすることができません。

391100c
DMED91100C: 差分ビットマップが不足しているため処理できません。不要なペアを削除するか，キャッシュを増設してください。

3911010​
DMED911010: 指定されたオプションと同時に解錠できないオプションが既に解錠されています。

3911020​
DMED911020: コピー中のため，指定されたオプションを施錠，または，無効にすることができません。

3911021​
DMED911021: リストア中のため，指定されたオプションを施錠，または，無効にすることができません。

3911030​
DMED911030: 指定されたオプションと同時に解錠できないオプションが既に解錠されています。

3911031​
DMED911031: 指定されたオプションを解錠，または，有効にすることができません。Cartridge Cell Licenseは，昇順に解錠，または有効化してください。

3911032​
DMED911032: 前のオプションがテンポラリキーまたはエマージェンシーキーで解錠されているため，指定されたオプションを解錠することができません。テンポラリキーまたはエマージェンシーキーで解錠してください。

3911040​
DMED911040: 指定されたオプションを施錠，または，無効にすることができません。Cartridge Cell Licenseは，降順に施錠，または無効化してください。

3c00001
DMEDC00001: グループ番号が範囲外です。グループ番号を確認してください。

3c00002
DMEDC00002: LU番号が範囲外です。LUを確認してください。

3c00003
DMEDC00003: 指定したグループは使用されていません。グループ番号を確認してください。

3c00004
DMEDC00004: 指定したLUはペアではありません。LU番号を確認してください。

3c00005
DMEDC00005: 指定したLUはV-VOLです。別のLUを指定してから再実行してください。

3c00006
DMEDC00006: 指定したLUはV-VOLではありません。V-VOLを指定してから再実行してください。

3c00007
DMEDC00007: 既に最大数のペアが定義されています。設定内容を確認してください。

3c00008
DMEDC00008: 同じペア名称が存在するため処理できません。ペア名称を確認して再実行してください。

3c00009
DMEDC00009: 同じペア名称が存在するため処理できません。ペア名称を確認して再実行してください。

3c0000a
DMEDC0000A: 同じペア名称が存在するため処理できません。ペア名称を確認して再実行してください。

3c0000b
DMEDC0000B: 同じペア名称が存在するため処理できません。ペア名称を確認して再実行してください。

3c0000c
DMEDC0000C: 同じグループ名称が存在するため処理できません。グループ名称を確認して再実行してください。

3c0000d
DMEDC0000D: 同じグループ名称が存在するため処理できません。グループ名称を確認して再実行してください。

3c0000e
DMEDC0000E: 指定したロジカルユニットはボリュームマイグレーションペアです。別のロジカルユニットを指定して再実行してください。

3c0000f
DMEDC0000F: 指定した名称のSnapShotペアが存在しないため，処理できません。SnapShotペアを指定して再実行してください。

3c00010
DMEDC00010: 指定したペアにLU番号が割り当て済のため，処理できません。S-VOLのLU番号を解除してから再実行してください。

3c00011
DMEDC00011: 指定したペアのS-VOLのLU番号は割り当てられていないため，処理できません。LU番号を確認して再実行してください。

3c00012
DMEDC00012: S-VOLがマッピングされているため，処理できません。マッピングを解除してから再実行してください。

3c00013
DMEDC00013: ペア名称が指定されていないため，処理できません。ペア名称を指定してから再実行してください。

3c00014
DMEDC00014: 指定したコピー速度が有効範囲外です。有効な範囲内の値を指定して再実行してください。

3c00015
DMEDC00015: 指定したペアのP-VOLは，キャッシュパーティションの変更予約済みのため処理できません。アレイ装置を再起動してください。

3c00016
DMEDC00016: プール番号が指定されていないため，処理できません。プール番号を指定してから再実行してください。

5010001​
DMER010001: 対象LUがLU単位切替え中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5010002​
DMER010002: ディレクトリが他系で閉塞し，LU単位切替えチェックができません。しばらく待ってから，再実行してください。

5010003​
DMER010003: LU単位切替え要求がありました。しばらく待ってから，再実行してください。

5010004​
DMER010004: ペア対象の担当CTLが閉塞しました。再実行してください。

5010005​
DMER010005: ペア対象の担当CTLが閉塞しました。再実行してください。

5010006​
DMER010006: ペア対象の担当CTLが閉塞しました。再実行してください。

5010007​
DMER010007: ペア対象の担当CTLが閉塞しました。再実行してください。

5010009​
DMER010009: ペア対象の担当CTLが閉塞しました。しばらく待ってから，再実行してください。

501000a
DMER01000A: ペア対象の担当CTLが閉塞しました。しばらく待ってから，再実行してください。

501000b
DMER01000B: ペア対象の担当CTLが閉塞しました。しばらく待ってから，再実行してください。

5010019​
DMER010019: ペア操作系コマンドがタイムアウトです。しばらく待ってから，再実行してください。

5010065​
DMER010065: 指定P-VOLはLU単位切替えが必要だがLU単位切替え実行（中）です。しばらく待ってから，再実行してください。

5010066​
DMER010066: 指定P-VOLはLU単位切替えが必要だが切替え元のコントローラが閉塞しています。しばらく待ってから，再実行してください。

5010067​
DMER010067: 指定P-VOLはLU単位切替えが必要だがLU単位切替え実行（開始）です。しばらく待ってから，再実行してください。

5011001​
DMER011001: 対象LUがLU単位切替え中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5011002​
DMER011002: ディレクトリが他系で閉塞し，LU単位切替えチェックができません。しばらく待ってから，再実行してください。

5011003​
DMER011003: LU単位切替え要求がありました。しばらく待ってから，再実行してください。

5012001​
DMER012001: 対象LUがLU単位切替え中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5012002​
DMER012002: ディレクトリが他系で閉塞し，LU単位切替えチェックができません。しばらく待ってから，再実行してください。

5012003​
DMER012003: LU単位切替え要求がありました。しばらく待ってから，再実行してください。

5020000​
DMER020000: P-VOLペア状態がSimplex以外です。LUのペア状態を確認してください。

5020001​
DMER020001: P-VOL状態が正常・縮退以外です。LUの状態を確認してください。

5020002​
DMER020002: P-VOLが常駐LUです。LUの状態を確認してください。

5020003​
DMER020003: P-VOLが常駐LUに予約されています。LUの状態を確認してください。

5020004​
DMER020004: P-VOLがコマンドデバイスです。LUの状態を確認してください。

5020005​
DMER020005: 正シーケンス#が自装置の装置IDと違います。装置IDを確認してください。

5020006​
DMER020006: パスが2本とも正常ではありません。パスの状態を確認してください。

5020007​
DMER020007: P-VOLが統合LUのSubLUに定義済みです。LUの状態を確認してください。

5020009​
DMER020009: すでに，ペアが最大数存在します。不要なペアを解除してください。

502000d
DMER02000D: P-VOLがSplit，Failure以外です。LUのペア状態を確認してください。

502000e
DMER02000E: P-VOL状態が正常・縮退以外です。LUのペア属性を確認してください。

502000f
DMER02000F: ペア対象LUNが違います。指定したLUNを確認してください。

5020010​
DMER020010: 正シーケンス#が自装置の装置IDと違います。装置IDを確認してください。

5020011​
DMER020011: パスが2本とも正常ではありません。パスの状態を確認してください。また，S-VOLの状態を確認してください。Takeoverに遷移している場合は，S-VOLのデータを利用可能です。

5020012​
DMER020012: 指定P-VOLがSynchronizing，Paired以外です。LUのペア状態を確認してください。

5020014​
DMER020014: 設定時と現在の装置IDが異なります。装置IDを確認してください。

5020016​
DMER020016: ペア対象LUNが違います。指定したLUNを確認してください。

5020017​
DMER020017: 正シーケンス#が自装置の装置IDと違います。装置IDを確認してください。

5020018​
DMER020018: P-VOLに対してS-VOLペア解除指示，またはS-VOLに対してペア解除指示を受領しました。LUのペア状態を確認してください。

5020020​
DMER020020: ASYNCモードがONです。ASYNCは未サポート。

5020021​
DMER020021: フェンスレベルがSTATUSです。指定したフェンスレベルを確認してください。

5020023​
DMER020023: P-VOLはShadowImageのFailureかつR/W不可です。LUのペア状態を確認してください。

5020024​
DMER020024: P-VOLはShadowImageのリストア実行中です。LUのペア状態を確認してください。

5020025​
DMER020025: スワップをP-VOLで受領しました。LUのペア属性を確認してください。

5020026​
DMER020026: ペアがTakeover状態ではありません。ペア状態を確認してください。

5020027​
DMER020027: S-VOLで再同期を受領しました。LUのペア属性を確認してください。

5020028​
DMER020028: ShadowImageのP-VOLでありFailureかつR/W不可です。当該P-VOLをSimplexにし，再度ペアを生成してください。

5020029​
DMER020029: ShadowImageのP-VOLでありリバースコピー実行中です。LUのペア状態を確認してください。

502002a
DMER02002A: P-VOLでテイクオーバを受領しました。LUのペア状態を確認してください。

502002b
DMER02002B: SimplexまたはSynchronizing中です。LUのペア状態を確認してください。

502002c
DMER02002C: 副シーケンス#が装置IDと違います。装置IDを確認してください。

502002d
DMER02002D: S-VOLでテイクオーバを受領しました。LUのペア状態を確認してください。

502002e
DMER02002E: P-VOLペア状態がSimplexまたはSynchronizing中です。LUのペア状態を確認してください。

502002f
DMER02002F: 正シーケンス#が装置IDと違います。装置IDを確認してください。

5020030​
DMER020030: S-VOLでペアサスペンドを受領しました。LUのペア状態を確認してください。

5020031​
DMER020031: サポート容量を超えています。不要なペアを解除してください。

5020032​
DMER020032: P-VOLがRAID 0です。指定したLUのRAIDレベルを確認してください。

5020033​
DMER020033: 指定LUはShadowImageのS-VOLかつペア状態がSplit以外です。LUのペア状態を確認してください。

5020035​
DMER020035: ShadowImageのS-VOLかつペア状態がSplit以外です。LUのペア状態を確認してください。

5020036​
DMER020036: SnapShotのP-VOLかつリストア中です。LUのペア状態を確認してください。

5020037​
DMER020037: SnapShotのP-VOLでありFailureかつR/W不可です。当該P-VOLの全V-VOLをSimplexにし，再度ペアを生成してください。

5020038​
DMER020038: SnapShotのP-VOLかつSnapShotのペア相手がすでにリモートレプリケーションペア済みです。LUのペア状態を確認してください。

5020039​
DMER020039: SnapShotのV-VOLかつSnapShotのSplit以外です。LUのペア状態を確認してください。

502003a
DMER02003A: SnapShotのV-VOLであり同P-VOLがリストア中，またはリストア中にFailureに遷移しました。LUのペア状態を確認してください。

502003b
DMER02003B: 指定したLUがSnapShotペアであり，すでにリモートレプリケーションとカスケードしています。LUのペア状態を確認してください。

502003c
DMER02003C: 指定したLUがSnapShotペアであり，すでにリモートレプリケーションとカスケードしています。LUのペア状態を確認してください。

502003d
DMER02003D: SnapShotのP-VOLでありリストア中です。LUのペア状態を確認してください。

502003e
DMER02003E: SnapShotのP-VOLでありFailureかつR/W不可です。当該P-VOLの全V-VOLをSimplexにし，再度ペアを生成してください。

502003f
DMER02003F: SnapShotのV-VOLかつSnapShotのSplit以外です。LUのペア状態を確認してください。

5020040​
DMER020040: SnapShotのP-VOLであり，リストア中またはFailureでR/W不可です。LUのペア状態を確認してください。

5020042​
DMER020042: MainLUとSubLUのRAIDレベルが異なります。指定したLUのRAIDレベルが一致しているか確認してください。

5020043​
DMER020043: MainLUとSubLUのデータディスク数が異なります。指定したLUのデータディスク数が一致しているか確認してください。

5020045​
DMER020045: 指定したLUがSnapShotのV-VOLであり，そのSnapShotペアのP-VOLが統合LUかつMainLUとSubLUのRAIDレベルが異なります。指定したLUに対応するSnapShotのP-VOLのRAIDレベルが一致しているか確認してください。

5020046​
DMER020046: 指定したLUがSnapShotのV-VOLであり，そのSnapShotペアのP-VOLが統合LUかつMainLUとSubLUのデータディスク数が異なります。指定したLUに対応するSnapShotのP-VOLのデータディスク数が一致しているか確認してください。

5020047​
DMER020047: リモートレプリケーションのP-VOLにデータが壊れている部分があります。SnapShotペアをSnapShot指示（Paired→Split）し直した後に再度ペアを生成してください。

5020048​
DMER020048: リモートレプリケーションのP-VOLにデータが壊れている部分があります。指定LUのバックアップを取得しフォーマットしてください。その後，バックアップデータをリストアしてください。

502004b
DMER02004B: 指定したP-VOLはShadowImageのFailure（S-VOL Switch）状態です。保守員に依頼して，P-VOLを構成しているドライブを交換してください。交換後P-VOLをフォーマットし，再同期してください。

502004d
DMER02004D: DM-LUが設定されていません。DM-LUを設定してから再実行してください。

502004e
DMER02004E: DM-LUをP-VOLに指定できません。LUの状態を確認してください。

502004f
DMER02004F: ライセンスの有効期限が切れました。ライセンスを購入してください。

5020052​
DMER020052: リモートレプリケーションでリモートSnapShotスプリット要求を受領しました。リモートレプリケーションでは未サポートです。

5020053​
DMER020053: 指定P-VOLはリザーブLUです。LUの状態を確認してください。

5020054​
DMER020054: 指定P-VOLはマイグレーションを実行中です。LUのペア状態を確認してください。

5020055​
DMER020055: 指定P-VOLの所属RAIDグループを構成しているディスクドライブがスピンダウンしています。RAIDグループの状態を確認してください。

5020056​
DMER020056: 指定P-VOLの所属RAIDグループを構成しているディスクドライブがスピンダウンしています。RAIDグループの状態を確認してください。

5020057​
DMER020057: 指定した機能は，リモート側アレイ装置で未サポートです。リモート側アレイ装置を確認してください。

5020058​
DMER020058: グループ指定のペア生成時，グループIDが範囲外です。グループIDを確認してください。

5020059​
DMER020059: 指定S-VOLはペア生成可能な状態ではありません。指定S-VOLのペア状態をローカル側アレイ装置およびリモート側アレイ装置で確認してください。

502005a
DMER02005A: 再同期時グループ単位でコマンドを受領しました。指定した内容を確認してください。

502005b
DMER02005B: グループ指定時，指定したS-VOLはグループ指定で生成されたペアではありません。LUの状態を確認してください。

502005c
DMER02005C: グループ指定時，同一グループ内にP-VOLがあります。グループIDを確認してください。

502005d
DMER02005D: グループ指定時，同一グループ内にペア状態がPaired/Split/Failureのペアが1つもありません。グループID内のLUのペア状態を確認してください。

502005e
DMER02005E: グループ指定時，指定したP-VOLはグループ指定で生成されたペアではありません。LUの状態を確認してください。

502005f
DMER02005F: グループ指定時，同一グループ内にS-VOLがあります。グループIDを確認してください。

5020060​
DMER020060: グループ指定時，同一グループ内にペア状態がPaired/Split/Failureのペアが1つもありません。グループID内のLUのペア状態を確認してください。

5020061​
DMER020061: グループ指定時，指定したP-VOLはグループ指定で生成されたペアではありません。LUの状態を確認してください。

5020062​
DMER020062: グループ指定時，同一グループ内にS-VOLがあります。グループIDを確認してください。

5020063​
DMER020063: グループ指定時，同一グループ内にペア状態がSynchronizing/Pairedのペアが1つもありません。グループID内のLUのペア状態を確認してください。

5020064​
DMER020064: 未サポートの範囲に対してペア解除を実行しました。指定した内容を確認してください。

5020065​
DMER020065: グループ指定時，指定したP-VOLはグループ指定で生成されたペアではありません。LUの状態を確認してください。

5020066​
DMER020066: グループ指定時，同一グループ内にS-VOLがあります。グループIDを確認してください。

5020067​
DMER020067: グループ指定時，指定したS-VOLはグループ指定で生成されたペアではありません。LUの状態を確認してください。

5020068​
DMER020068: グループ指定時，同一グループ内にP-VOLがあります。グループIDを確認してください。

5020069​
DMER020069: 指定したリモート側アレイ装置と接続されているリモートパスは存在しません。指定したリモートアレイIDの装置とリモートパスを生成し，再実行してください。

502006a
DMER02006A: オートマイグレーション中のためコマンドを実行できません。マイグレーション状態を確認してください。

502006b
DMER02006B: オートマイグレーション中のためコマンドを実行できません。マイグレーション状態を確認してください。

502006c
DMER02006C: オートマイグレーション中のためコマンドを実行できません。マイグレーション状態を確認してください。

502006d
DMER02006D: 指定フェンスレベルと異なるフェンスレベルのペアが同一グループ内にあります。生成するペアのフェンスレベルを確認してください。

502006e
DMER02006E: 指定グループ内にP-VOLとS-VOLが反対のペアが含まれます。ペア生成を実行する装置を確認してください。

502006f
DMER02006F: 指定LUはShadowImageペアのP-VOLまたはS-VOLであり，ペア状態がSplit PendingまたはPaired Internally Synchronizingです。ShadowImageペアの状態を確認してください。

5020070​
DMER020070: マイグレーション状態が移行開始前以外です。マイグレーション状態を確認してください。

5020071​
DMER020071: マイグレーションモードがマイグレーションを示しています。マイグレーションモードを確認してください。

5020072​
DMER020072: 指定LUが所属するRAIDグループの状態がNormal以外を示しています。状態がNormalになってから再度実行してください。

5020073​
DMER020073: 指定グループ内のペアが使用しているプールに，所属するRAIDグループの状態がNormal以外のLUが含まれています。指定グループ内のペアが使用しているプールを構成しているLUについて，所属するRAIDグループの状態がNormalになってから再度実行してください。

5020074​
DMER020074: 指定したCTG番号は他のリモート側アレイ装置とのリモートレプリケーションペアによりすでに使用済みです。指定したCTG番号以外の番号を指定し，再実行してください。

5020075​
DMER020075: ローカル側に指定したEdgeアレイ装置はすでに他のアレイ装置とリモートレプリケーションペアを生成済みです。ローカル側アレイ装置のペア状態を確認してください。

5020076​
DMER020076: 最大接続きょう体数を超えているため，指定したリモート側アレイ装置へのペア生成はできません。他のリモート側アレイ装置1台とのリモートレプリケーションペアをすべて削除した後に，再実行してください。

5020077​
DMER020077: DPプールに作成したLUをP-VOLに指定しました。DPプールに作成したLU以外のLUを指定してください。

5020078​
DMER020078: P-VOLに指定したLUがありません。指定したLUNを確認してください。

5020079​
DMER020079: 指定したP-VOLはDPプールに作成したLUを含むShadowImageのペアを構成しています。指定したP-VOLが構成するShadowImageペアを確認してください。

502007a
DMER02007A: 指定したP-VOLはDPプールに作成したLUを含むShadowImageのペアを構成しています。指定したP-VOLが構成するShadowImageペアを確認してください。

502007b
DMER02007B: 指定したP-VOLはShadowImageのS-VOLであり，ShadowImageのP-VOLはDPプールに作成したLUと他のペアを構成しています。指定したP-VOLが構成するShadowImageペアとP-VOLを共有する全てのShadowImageのS-VOLを確認してください。

502007c
DMER02007C: Dynamic Provisioningの管理情報を更新中です。しばらく待ってから，再度実行して下さい。

502007d
DMER02007D: 指定したP-VOLが所属するDPプールの容量が不足しているため実行できません。DPプールの容量を確認してください。

502007e
DMER02007E: 指定したS-VOLが所属するDPプールの容量が不足しているため実行できません。DPプールの容量を確認してください。

502007f
DMER02007F: メモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度ペア操作を実行してください。

5020080​
DMER020080: メモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度ペア操作を実行してください。

5020081​
DMER020081: 指定したS-VOLのペア状態がSimplex，Synchronizing，またはPairedです。LUのペア状態を確認してください。

5020082​
DMER020082: 指定グループ内にTakeover状態のペアがありません。ペア状態を確認してください。

5020083​
DMER020083: DM-LUの容量が枯渇しているため処理が実行できません。DM-LUの容量を追加してください。

5020084​
DMER020084: 指定したLUは内部処理実施中です。しばらく待ってから再実行してください。

5020085​
DMER020085: DM-LUの状態が不正です。DM-LUの状態を確認してください。

5020086​
DMER020086: DM-LUが所属するDPプールが閉塞しているため，処理が実行できません。DPプールの回復を実施してください。

5020087​
DMER020087: DM-LUにPINがあります。PINを回復させた後に再実施してください。

5020088​
DMER020088: DM-LUが所属しているDPプールの容量が不足しているため実行できません。DPプール容量の拡張を実施してください。

5020089​
DMER020089: DM-LUにライト未完があるため処理が実行できません。指定したペアを削除してください。

502008a
DMER02008A: DM-LUにライト未完があるため処理が実行できません。ペア単位でペア操作を実施し直してください。

502008b
DMER02008B: DM-LUにライト未完があるため処理が実行できません。指定したペアのP-VOLとカスケードしているShadowImageペアを削除してください。

502008c
DMER02008C: 指定したP-VOLがリモートレプリケーションペアのP-VOLです。ペア状態を確認してください。

502008d
DMER02008D: 指定したLUがSnapShotペアであり，すでにリモートレプリケーションペアとカスケードしています。LUのペア状態を確認してください。

502008e
DMER02008E: 指定したボリュームが属するSnapShotペアは，V-VOLからカスケードできる最大数のレプリケーションペアが既に作成されています。ペア構成を確認してください。

502008f
DMER02008F: マイグレーションの状態がチェック実行中，またはアレイ切替中を示しています。マイグレーションの状態を確認してください。

502303d
DMER02303D: 対象LUのペア状態が不整合です。LUのペア状態および相手のLUNを確認してください。

502403d
DMER02403D: 対象LUのペア状態が不整合です。LUのペア状態および相手のLUNを確認してください。

5030000​
DMER030000: PINがあるため単位切替えできません。PIN回復後に再実行してください。

5030001​
DMER030001: LU切替が一時的にできません。しばらく待ってから，再実行してください。

5030002​
DMER030002: LU切替処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5030003​
DMER030003: 切替え先のパーティションがありません。しばらく待ってから，再実行してください。

5030004​
DMER030004: ディレクトリ構成を変更中です。装置を再起動してください。

5030005​
DMER030005: LU単位切替えでタイムアウトが発生しました。しばらく待ってから，再実行してください。

5030006​
DMER030006: P-VOLのペア状態がSimplex以外またはV-VOLが存在しません。LUのペア状態を確認してください。

5030007​
DMER030007: ペア状態がSimplex以外です。LUのペア状態を確認してください。

5030008​
DMER030008: 指定されたP-VOLがV-VOLです。LUのペア状態を確認してください。

5030009​
DMER030009: 指定されたV-VOLがP-VOLです。LUのペア状態を確認してください。

503000b
DMER03000B: グループIDが範囲外です。指定したグループIDを確認してください。

503000d
DMER03000D: 同一P-VOL内で同一MU#を指定しています。指定MU#を確認してください。

503000e
DMER03000E: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5030010​
DMER030010: ペア状態がSplit以外です。ペア状態を確認してください。

5030011​
DMER030011: 対象LUNが不一致です。対象LUを確認してください。

5030012​
DMER030012: 強制サスペンドを受領しました。コマンドを確認してください。

5030014​
DMER030014: P-VOLが正常・縮退以外です。LUの状態を確認してください。

5030015​
DMER030015: 使用しているデータプールLUが正常・縮退以外です。プールLUの状態を確認してください。

5030017​
DMER030017: P-VOLのペア属性がV-VOLです。LU状態を確認してください。

5030018​
DMER030018: V-VOLのペア属性がP-VOLです。LU状態を確認してください。

503001a
DMER03001A: 同一P-VOL内で同一MU#を指定しています。指定MU#を確認してください。

503001b
DMER03001B: 処理中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

503001d
DMER03001D: 対象LUNが不一致です。指定したLUを確認してください。

503001e
DMER03001E: 指定V-VOLはグループ指定されていません（グループIDサスペンド）。LUのペア属性を確認してください。

503001f
DMER03001F: 一括サスペンド対象V-VOLがPaired以外です（グループIDサスペンド）。LUのペア状態を確認してください。

5030020​
DMER030020: 処理中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5030021​
DMER030021: 処理中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5030022​
DMER030022: V-VOLのペア状態が不正です。LUのペア状態を確認してください。

5030023​
DMER030023: 対象LUNが不一致です。指定したLUを確認してください。

5030028​
DMER030028: 指定MU#と指定V-VOLのMU#が異なります。指定したMU#を確認してください。

5030029​
DMER030029: 指定MU#と指定V-VOLのMU#が異なります。指定したMU#を確認してください。

503002a
DMER03002A: 指定MU#と指定V-VOLのMU#が異なります。指定したMU#を確認してください。

503002b
DMER03002B: 処理が異常終了したため，Failureに遷移しました。当該ペアを一旦Simplexにし，再度ペアを生成してください。

503002c
DMER03002C: 指示P-VOLがPINオーバ（リストア時のみ）です。PIN回復後に再実行してください。

503002e
DMER03002E: 8バイト形式の制御情報で受領しました。ナビゲーターの環境を確認してください。

503002f
DMER03002F: リストア中のLUが64個以上あります。リストア終了後に再実行してください。

5030030​
DMER030030: P-VOLがリストア中です。リストア終了後に再実行してください。

5030031​
DMER030031: V-VOLにデータが壊れている部分があります。S-VOLからテープ装置等にバックアップを取得し，そのデータをP-VOLにリストアしてください。

5030032​
DMER030032: 処理中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5030033​
DMER030033: 処理が異常終了したため，Failureに遷移しP-VOLがR/W不可になりました。当該P-VOLの全V-VOLをSimplexにし，再度ペアを生成してください。

5030034​
DMER030034: 処理が異常終了したため，Failureに遷移しP-VOLがR/W不可になりました。当該P-VOLの全V-VOLをSimplexにし，再度ペアを生成してください。

5030035​
DMER030035: MU#が0～2以外です。指定したMU#を確認してください。

5030036​
DMER030036: MU#が0～2以外です。指定したMU#を確認してください。

5030037​
DMER030037: MU#が0以外です。指定したMU#を確認してください。

5030038​
DMER030038: V-VOLがリモートレプリケーションのSimplex以外です。リモートレプリケーションのペア状態を確認してください。

5030039​
DMER030039: SnapShotのP-VOLはリモートレプリケーションのP-VOLであり，SplitかつWRITE禁止状態です。ペア状態およびペア属性を確認してください。

503003a
DMER03003A: SnapShotのP-VOLはリモートレプリケーションのS-VOLであり，SplitかつWRITE禁止状態です。ペア状態およびペア属性を確認してください。

503003b
DMER03003B: SnapShotのP-VOLがリモートレプリケーションのSimplex，Split以外です。リモートレプリケーションのペア状態を確認してください。

503003c
DMER03003C: SnapShotの他V-VOLにリモートレプリケーションのSplitまたはFailure以外のLUがあります。リモートレプリケーションのペア状態を確認してください。

503003d
DMER03003D: V-VOLがリモートレプリケーションのSplitまたはFailure以外です。リモートレプリケーションのペア状態を確認してください。

503003e
DMER03003E: V-VOLがリモートレプリケーションのSimplex以外です。リモートレプリケーションのペア状態を確認してください。

5030044​
DMER030044: DM-LUが設定されていません。DM-LUを設定してから再実行してください。

5030045​
DMER030045: DM-LUをP-VOLに指定しました。LUの状態を確認してください。

5030046​
DMER030046: DM-LUをV-VOLに指定しました。LUの状態を確認してください。

5030047​
DMER030047: DM-LUが設定されていません。DM-LUを設定してから再実行してください。

5030048​
DMER030048: DM-LUをP-VOLに指定しました。LUの状態を確認してください。

5030049​
DMER030049: DM-LUをV-VOLに指定しました。LUの状態を確認してください。

503004a
DMER03004A: ライセンスの有効期限が切れました。ライセンスを購入してください。

503004b
DMER03004B: ライセンスの有効期限が切れました。ライセンスを購入してください。

5030052​
DMER030052: 指定P-VOLはリモートレプリケーションのP-VOLでリモートレプリケーションのペア状態がSplit以外（リストア時）。LUの状態を確認してください。

5030053​
DMER030053: 指定P-VOLはリモートレプリケーションのS-VOLでリモートレプリケーションのペア状態がSplitかつS-VOLライト禁止状態（リストア時）。LUの状態を確認してください。

5030054​
DMER030054: 指定P-VOLはリモートレプリケーションのS-VOLで，S-VOLを直前の更新サイクルで確定した状態に戻す処理を行っています。しばらく待ってから再実行してください。

5030056​
DMER030056: 指定P-VOLはリモートレプリケーションのS-VOLでリモートレプリケーションのペア状態がSplitかつS-VOL R/W不可状態（リストア時）。LUの状態を確認してください。

5030057​
DMER030057: 指定P-VOLはリモートレプリケーションのS-VOLでリモートレプリケーションのペア状態がSimplexまたはSplit以外（リストア時）。LUの状態を確認してください。

5030058​
DMER030058: このSnapShotのP-VOLはリモートレプリケーションペアのS-VOLになっています。このリモートレプリケーションペアの状態がSynchronizingまたはPairedのため実行できません。LUの状態を確認してください。

5030059​
DMER030059: 指定P-VOLはリモートレプリケーションのS-VOLでリモートレプリケーションのペア状態がSplitでS-VOL R/W不可状態。LUの状態を確認してください。

503005a
DMER03005A: 指定P-VOLはリモートレプリケーションのS-VOLでリモートレプリケーションのペア状態がSynchronizingまたはPaired。LUの状態を確認してください。

503005b
DMER03005B: 指定P-VOLはリモートレプリケーションのS-VOLでリモートレプリケーションのペア状態がSplitでS-VOL R/W不可状態。LUの状態を確認してください。

503005c
DMER03005C: 指定P-VOLはリモートレプリケーションのS-VOLでリモートレプリケーションのペア状態がPool Full（リストア時）。LUの状態を確認してください。

503005d
DMER03005D: 指定P-VOLはリザーブLUです。LUの状態を確認してください。

503005e
DMER03005E: 指定P-VOLはリザーブLUです。LUの状態を確認してください。

503005f
DMER03005F: 指定P-VOLはLU単位切替えが必要だが，PINがあります。サポートサービス利用ガイドに記載された連絡先にお問い合わせください。

5030060​
DMER030060: P-VOLに指定したLUのLU切替ができません。LUの状態を確認してください。

5030061​
DMER030061: LU切替処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5030062​
DMER030062: 切替え先パーティションがありません。しばらく待ってから，再実行してください。

5030063​
DMER030063: 指定P-VOLはLU単位切替えが必要だが，ディレクトリ構成を変更中です。LUの状態を確認してください。

5030064​
DMER030064: 指定P-VOLはLU単位切替えが必要だが，LU単位切替えでタイムアウトしました。LUの状態を確認してください。

5030065​
DMER030065: 指定P-VOLの所属RAIDグループを構成しているディスクドライブがスピンダウンしています（リストア時）。RAIDグループの状態を確認してください。

5030066​
DMER030066: 指定POOL IDは範囲外です。POOL IDを確認してください。

5030067​
DMER030067: 指定POOL IDにプールLUがありません。POOL IDを確認してください。

5030068​
DMER030068: 指定したP-VOLは既に1個以上のV-VOLとペア生成済みで，指定POOL IDが割当て済みのPOOL IDと異なります。POOL IDを確認してください。

5030069​
DMER030069: 指定P-VOLの所属RAIDレベルがRAID 0です。LUのRAIDレベルを確認してください。

503006a
DMER03006A: 指定P-VOLはすでにV-VOLが最大数ペア生成済みです。P-VOLとペアになっているV-VOL数を確認してください。

503006b
DMER03006B: 指定P-VOLは統合LUのSubLUです。LUの状態を確認してください。

503006c
DMER03006C: 指定P-VOLはVolume Migrationペアです。LUの状態を確認してください。

503006d
DMER03006D: 指定P-VOLはShadowImageペアです。LUの状態を確認してください。

503006e
DMER03006E: 指定P-VOLはコマンドデバイスに設定済みです。LUの状態を確認してください。

503006f
DMER03006F: SnapShotペアのサポート容量を超えています。SnapShotペアの全P-VOL，リモートレプリケーションペアの全P-VOLおよび全S-VOL，データプールの容量を確認し，搭載しているキャッシュでサポートされる容量以下にしてください。

5030070​
DMER030070: 処理中です。しばらく待ってから再実行してください。

5030071​
DMER030071: リモートレプリケーション+SnapShotで最大数のペアを生成済みです。不要なペアを削除してください。

5030072​
DMER030072: 指定P-VOLがMainLUでその統合LU内に容量が1 GBより小さいLUが含まれています。LUの状態を確認してください。

5030073​
DMER030073: 指定P-VOLはカレント常駐LUに設定済みです。LUの状態を確認してください。

5030074​
DMER030074: 指定P-VOLは予約常駐LUに設定済みです。LUの状態を確認してください。

5030075​
DMER030075: 指定P-VOLは他Dirへのキャッシュパーティション変更予約済みです。LUの状態を確認してください。

5030076​
DMER030076: 差分ビットマップが不足しています。不要なペアを削除してください。

5030077​
DMER030077: 指定P-VOLがリモートレプリケーションペア時，指定プールIDとリモートレプリケーションペアで使用済みのプールIDが不一致です。POOL IDを確認してください。

5030078​
DMER030078: P-VOLとV-VOLのLU容量が異なります。LUの容量を確認してください。

5030079​
DMER030079: V-VOLはリモートレプリケーションのS-VOLです。

503007a
DMER03007A: SnapShotの他V-VOLにリモートレプリケーションのS-VOLがあります。リモートレプリケーションのペア状態を確認してください。

503007b
DMER03007B: 未サポートのコマンドオプションを受領しました。指定した内容を確認してください。

503007c
DMER03007C: 指定POOL IDは範囲外です。POOL IDを確認してください。

503007d
DMER03007D: 指定POOL IDにプールLUがありません。POOL IDを確認してください。

503007e
DMER03007E: 1個以上ペアが組まれているP-VOLに対して割り当て済みのプールIDと異なるプールIDでペア生成を指示しました。POOL IDを確認してください。

503007f
DMER03007F: 指定P-VOLの所属RAIDレベルがRAID 0です。LUのRAIDレベルを確認してください。

5030080​
DMER030080: 指定P-VOLはすでにV-VOLが最大数ペア生成済みです。P-VOLとペアになっているV-VOL数を確認してください。

5030081​
DMER030081: 指定P-VOLは統合LUのSubLUです。LUの状態を確認してください。

5030082​
DMER030082: 指定P-VOLはVolume Migrationペアです。LUの状態を確認してください。

5030083​
DMER030083: 指定P-VOLはShadowImageペアです。LUの状態を確認してください。

5030084​
DMER030084: 指定P-VOLはコマンドデバイスに設定済みです。LUの状態を確認してください。

5030085​
DMER030085: SnapShotペアのサポート容量を超えています。SnapShotペアの全P-VOL，リモートレプリケーションペアの全P-VOLおよび全S-VOL，データプールの容量を確認し，搭載しているキャッシュでサポートされる容量以下にしてください。

5030086​
DMER030086: 処理中です。しばらく待ってから再実行してください。

5030087​
DMER030087: リモートレプリケーション+SnapShotで最大数のペアを生成済みです。不要なペアを削除してください。

5030088​
DMER030088: 指定P-VOLがMainLUでその統合LU内に容量が1 GBより小さいLUが含まれています。LUの状態を確認してください。

5030089​
DMER030089: 指定P-VOLはカレント常駐LUに設定済みです。LUの状態を確認してください。

503008a
DMER03008A: 指定P-VOLは予約常駐LUに設定済みです。LUの状態を確認してください。

503008b
DMER03008B: 指定P-VOLは他Dirへのキャッシュパーティション変更予約済みです。LUの状態を確認してください。

503008c
DMER03008C: 差分ビットマップが不足しています。不要なペアを削除してください。

503008d
DMER03008D: 指定P-VOLがリモートレプリケーションペア時，指定プールIDとリモートレプリケーションで使用済みのプールIDが不一致です。POOL IDを確認してください。

503008e
DMER03008E: P-VOLとV-VOLのLU容量が異なります。LUの容量を確認してください。

503008f
DMER03008F: グループ指定のペア生成時，指定したグループIDはすでにShadowImageで使用中です。グループIDを確認してください。

5030090​
DMER030090: 対象LUの所属パーティションまたはペアパーティションが妥当ではありません。パーティション番号を確認してください。

5030091​
DMER030091: プログラム内部エラーが発生しました。しばらく待ってから，再実行してください。解決しない場合，保守員へ連絡してください。

5030092​
DMER030092: P-VOLが正常・縮退以外です。LUの状態を確認してください。

5030093​
DMER030093: 使用しているデータプールLUが正常・縮退以外です。LUの状態を確認してください。

5030094​
DMER030094: マイグレーション状態が未実行以外です。マイグレーション状態を確認してください。

5030095​
DMER030095: マイグレーション状態が未実行以外です。マイグレーション状態を確認してください。

5030096​
DMER030096: マイグレーション状態が未実行以外です。マイグレーション状態を確認してください。

5030097​
DMER030097: マイグレーション状態が未実行以外です。マイグレーション状態を確認してください。

5030098​
DMER030098: マイグレーション状態が未実行以外です。マイグレーション状態を確認してください。

5030099​
DMER030099: すでに，ペアが最大数存在します。不要なペアを削除してください。

503009a
DMER03009A: すでに，ペアが最大数存在します。不要なペアを削除してください。

503009b
DMER03009B: コントローラー回復中にLU切替え処理のタイムアウトが発生しました。コントローラー回復後に，再実行してください。

503009c
DMER03009C: LU切替の対象となるLUが所属するRAIDグループの状態がNormal以外を示しています。状態がNormalになってから再度実行してください。

503009d
DMER03009D: DPプールに作成したLUをP-VOLに指定しました。DPプールに作成したLU以外のLUを指定してください。

503009e
DMER03009E: 指定グループ内に，所属するRAIDグループの状態がNormal以外のP-VOLが含まれています。指定グループ内のP-VOLが所属するRAIDグループの状態がNormalになってから再度実行してください。

503009f
DMER03009F: 指定グループ内のペアが使用しているプールに，所属するRAIDグループの状態がNormal以外のLUが含まれています。指定グループ内のペアが使用しているプールを構成しているLUについて，所属するRAIDグループの状態がNormalになってから再度実行してください。

50300a0
DMER0300A0: 指定LUが所属するRAIDグループの状態がNormal以外を示しています。状態がNormalになってから再度実行してください。

50300a1
DMER0300A1: ペア操作時に指定したプール，または指定したペアが使用しているプールに，所属するRAIDグループの状態がNormal以外のLUが含まれています。プールを構成しているLUについて，所属するRAIDグループの状態がNormalになってから再度実行してください。

50300a2
DMER0300A2: DPプールに作成したLUをP-VOLに指定しました。DPプールに作成したLU以外のLUを指定してください。

50300a3
DMER0300A3: P-VOLに指定したLUがありません。指定したLUNを確認してください。

50300a4
DMER0300A4: P-VOLに指定したLUがありません。指定したLUNを確認してください。

50300a5
DMER0300A5: DP最適化における状態がNormal以外を示すLUがペアおよびカスケードされたペアに含まれています。ペアに含まれるLUの最適化状態を確認してください。

50300a6
DMER0300A6: 指定したP-VOLが所属するDPプールの容量が不足しているため実行できません。DPプールの容量を確認してください。

50300a7
DMER0300A7: データプールに指定したLUが所属するDPプールの容量が不足しているため実行できません。DPプールの容量を確認してください。

50300a8
DMER0300A8: Dynamic Provisioningの管理情報を更新中です。しばらく待ってから，再度実行して下さい。

50300a9
DMER0300A9: 同一グループ内に，P-VOLが所属するDPプールの容量が不足しているペアが存在するため実行できません。DPプールの容量を確認してください。

50300aa
DMER0300AA: 同一グループ内に，データプールに指定したLUが所属するDPプールの容量が不足しているペアが存在するため実行できません。DPプールの容量を確認してください。

50300ab
DMER0300AB: 指定したSnapShotのV-VOLはリモートレプリケーションのP-VOLのため削除できません。リモートレプリケーションペアを削除してから再実行してください。

50300ac
DMER0300AC: 指定したSnapShotのV-VOLはアクセスレベルが設定されているため処理できません。属性をRead/Write可能で，かつS-VOL Disableを無効にしてください。モードが設定されている場合は，RAID Managerで解除してから再実行してください。

50300ad
DMER0300AD: メモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度ペア操作を実行してください。

50300ae
DMER0300AE: メモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度ペア操作を実行してください。

50300af
DMER0300AF: P-VOLとデータプールの全容量割当モードの設定値が異なります。P-VOLおよびデータプールの全容量割当モードを両方とも同じ設定値にしてください。

50300b0
DMER0300B0: P-VOLとデータプールの全容量割当モードの設定値が異なります。P-VOLおよびデータプールの全容量割当モードを両方とも同じ設定値にしてください。

50300b1
DMER0300B1: 指定したSnapShotペアとカスケードしているShadowImageのペア状態が不正です。ShadowImageペア状態を確認してください。

50300b2
DMER0300B2: 指定したSnapShotペアとカスケードしているShadowImageペア状態がR/W不可状態のFailureです。ペア状態を確認してください。

50300b3
DMER0300B3: 指定したP-VOLの所属する担当コントローラが指定したデータプールの担当コントローラと異なります。別のデータプールを指定するか，担当コントローラを確認してください。

50300b4
DMER0300B4: 指定グループ内にShadowImageペアがカスケードされています。ShadowImageペア状態を確認してください。

50300b5
DMER0300B5: 指定したMU#が不正です。MU#を確認してください。

50300b6
DMER0300B6: 指定したグループのPoint-in-Time属性が無効です。指定したグループ番号を確認してください。

50300b7
DMER0300B7: 指定したグループには既に最大数のペアが存在します。指定したグループ内のペア数を確認してください。

50300b8
DMER0300B8: グループに属さないペア数が既に最大数に達しています。グループに属さないペアの数を確認してください。

50300b9
DMER0300B9: 指定したグループのPoint-in-Time属性が無効です。指定したグループ番号を確認してください。

50300ba
DMER0300BA: 使用するレプリケーションデータDPプールまたは管理領域DPプールの状態が正常または縮退以外です。またはそれらのDPプールのレプリケーションデータ解放閾値を超えています。またはそれらのDPプールが枯渇しています。DPプールの状態を確認してください。

50300bb
DMER0300BB: SnapShotペアの削除中です。しばらく待ってから，再実行してください。

50300bc
DMER0300BC: 指定されたP-VOLは既に最大数のペアを生成済みです。指定されたP-VOLのペア数を確認してください。

50300bd
DMER0300BD: P-VOLが強制パリティ回復未実施です。強制パリティ回復実施後に再実行してください。

50300be
DMER0300BE: 指定されたレプリケーションデータDPプール番号または管理領域DPプール番号はサポート範囲外です。DPプール番号を確認してください。

50300bf
DMER0300BF: 使用するレプリケーションデータDPプールまたは管理領域DPプールが存在しません。DPプールの状態を確認してください。

50300c0
DMER0300C0: 指定されたレプリケーションデータDPプールまたは管理領域DPプールは，指定されたP-VOLが現在使用しているDPプールと異なります。DPプール番号を確認してください。

50300c1
DMER0300C1: リストア処理がバックグランドで実行中です。しばらく待ってから，再度実行して下さい。

50300c2
DMER0300C2: 指定グループ内にSynchronizingまたはPaired状態にあるリモートレプリケーションペアのS-VOLとカスケードしているSnapShotペアのP-VOLが存在します。リモートレプリケーションペアのペア状態を確認してください。

50300c3
DMER0300C3: 指定グループ内にSplit状態でかつS-VOL Read/Write不可状態にあるリモートレプリケーションペアのS-VOLとカスケードしているSnapShotペアのP-VOLが存在します。リモートレプリケーションペアのペア状態を確認してください。

50300c4
DMER0300C4: 指定されたレプリケーションデータDPプール，または管理領域DPプールは階層モードが有効かつ未サポートドライブ(SSDまたはFMD)のみで構成されたDPプールのためペア生成できません。DPプールにTierを追加するか他のDPプールを指定して再実行してください。

50300c5
DMER0300C5: 指定されたグループはSnapShotペア分割を予約済みかつカスケードしているリモートレプリケーションペアがサイクルコピー中です。ペア分割完了後に再度実行してください。

50300c6
DMER0300C6: 指定されたグループに所属するP-VOLとカスケードしているリモートレプリケーションのペア状態が不正です。ペア状態を確認してください。

50300c7
DMER0300C7: 指定されたグループに所属するP-VOLとカスケードしているリモートレプリケーションの構成が不正です。リモートレプリケーションのペア構成を確認してください。

50300c8
DMER0300C8: 指定されたグループに所属するペアにP-VOLを共有している他のペアが存在します。グループ内のペア構成を確認してください。

50300c9
DMER0300C9: 指定されたグループに所属するP-VOLとカスケードしているリモートレプリケーションの相手装置がサポート範囲外です。相手装置のモデルを確認してください。

50300ca
DMER0300CA: 指定グループとP-VOLを共有する他のグループにSnapShotペア分割を予約済みのグループが存在します。他のグループのペア分割完了後に再実行してください。

50300ef
DMER0300EF: 対象LUの所属パーティションまたはペアパーティションが妥当ではありません。パーティション番号を確認してください。

50300f0
DMER0300F0: プログラム内部エラーが発生しました。しばらく待ってから，再実行してください。解決しない場合，保守員へ連絡してください。

50300fa
DMER0300FA: コントローラー回復中にLU切替え処理のタイムアウトが発生しました。コントローラー回復後に，再実行してください。

50300fb
DMER0300FB: LU切替の対象となるLUが所属するRAIDグループの状態がNormal以外を示しています。状態がNormalになってから再度実行してください。

5031000​
DMER031000: PINがあるため単位切替えできません。PIN回復後に再実行してください。

5031001​
DMER031001: LU切替が一時的にできません。しばらく待ってから，再実行してください。

5031002​
DMER031002: LU切替処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5031003​
DMER031003: 切替え先のパーティションがありません。しばらく待ってから，再実行してください。

5031004​
DMER031004: ディレクトリ構成を変更中です。装置を再起動してください。

5031005​
DMER031005: LU単位切替えでタイムアウトが発生しました。しばらく待ってから，再実行してください。

5031090​
DMER031090: 対象LUの所属パーティションまたはペアパーティションが妥当ではありません。パーティション番号を確認してください。

5031091​
DMER031091: プログラム内部エラーが発生しました。しばらく待ってから，再実行してください。解決しない場合，保守員へ連絡してください。

503109b
DMER03109B: コントローラー回復中にLU切替え処理のタイムアウトが発生しました。コントローラー回復後に，再実行してください。

503109c
DMER03109C: LU切替の対象となるLUが所属するRAIDグループの状態がNormal以外を示しています。状態がNormalになってから再度実行してください。

5032000​
DMER032000: PINがあるため単位切替えできません。PIN回復後に再実行してください。

5032001​
DMER032001: LU切替が一時的にできません。しばらく待ってから，再実行してください。

5032002​
DMER032002: LU切替処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5032003​
DMER032003: 切替え先のパーティションがありません。しばらく待ってから，再実行してください。

5032004​
DMER032004: ディレクトリ構成を変更中です。装置を再起動してください。

5032005​
DMER032005: LU単位切替えでタイムアウトが発生しました。しばらく待ってから，再実行してください。

5032090​
DMER032090: 対象LUの所属パーティションまたはペアパーティションが妥当ではありません。パーティション番号を確認してください。

5032091​
DMER032091: プログラム内部エラーが発生しました。しばらく待ってから，再実行してください。解決しない場合，保守員へ連絡してください。

503209b
DMER03209B: コントローラー回復中にLU切替え処理のタイムアウトが発生しました。コントローラー回復後に，再実行してください。

5050001​
DMER050001: P-VOLまたはS-VOLがFormat実行中です。Format終了後に再実行してください。

5050002​
DMER050002: P-VOLまたはS-VOLがFormat実行中です。Format終了後に再実行してください。

5050003​
DMER050003: P-VOLまたはS-VOLがFormat実行中です。Format終了後に再実行してください。

5050004​
DMER050004: P-VOLまたはS-VOLがFormat実行中です。Format終了後に再実行してください。

5050005​
DMER050005: P-VOLまたはS-VOLがFormat実行中です。Format終了後に再実行してください。

5060001​
DMER060001: S-VOLがS-VOL Disableです。アクセス属性を解除してください。

5060002​
DMER060002: P-VOLがS-VOL Disable（リストア時）です。アクセス属性を解除してください。

5060003​
DMER060003: P-VOLにS-VOL Disableが設定されています（リストア時のみ）。アクセス属性を解除してください。

5060004​
DMER060004: S-VOLにS-VOL Disableが設定されています。アクセス属性を解除してください。

5060005​
DMER060005: ShadowImageの再同期指示でS-VOL DisableのS-VOLを指定しました。アクセス属性を解除してください。

5060006​
DMER060006: S-VOLにS-VOL Disableが設定されています（リストア時のみ）。アクセス属性を解除してください。

5070001​
DMER070001: P-VOLまたはS-VOLが強制パリティ回復未実施です。強制パリティ回復実施後に再実行してください。

5070002​
DMER070002: P-VOLが強制パリティ回復実行中です（リストア時）。強制パリティ回復終了後に再実行してください。

5070003​
DMER070003: S-VOLが強制パリティ回復実行中です。強制パリティ回復実施後に再実行してください。

5070011​
DMER070011: P-VOLが強制パリティ回復未実施です。強制パリティ回復実施後に再実行してください。

5070012​
DMER070012: P-VOLが強制パリティ回復実行中です。強制パリティ回復終了後に再実行してください。

5070021​
DMER070021: P-VOLまたはデータプールLUが強制パリティ回復未実施です。強制パリティ回復実施後に再実行してください。

5070022​
DMER070022: P-VOLが強制パリティ回復実行中です（リストア時）。強制パリティ回復終了後に再実行してください。

5070023​
DMER070023: データプールLUが強制パリティ回復実行中です。強制パリティ回復終了後に再実行してください。

5080001​
DMER080001: P-VOLのLUNにサポートLU数以上指定しました。指定したペアLU#を確認してください。

5080002​
DMER080002: S-VOLのLUNにサポートLU数以上指定しました。指定したペアLU#を確認してください。

5080003​
DMER080003: P-VOLが正常または縮退以外です。LUの状態を確認してください。

5080004​
DMER080004: S-VOLが正常または縮退以外です。LUの状態を確認してください。

5080005​
DMER080005: 正シーケンス#が自装置の装置IDと違います。装置IDを確認してください。

5080006​
DMER080006: 副シーケンス#が自装置の装置IDと違います。装置IDを確認してください。

5080007​
DMER080007: 正ポート#が未サポートです。指定したポート#を確認してください。

5080008​
DMER080008: 副ポート#が未サポートです。指定したポート#を確認してください。

5080009​
DMER080009: P-VOLがShadowImageのSimplex以外です。LUのペア状態を確認してください。

508000a
DMER08000A: S-VOLがShadowImageのSimplex以外です。LUのペア状態を確認してください。

508000b
DMER08000B: P-VOLが統合LUのSubLUです。LUの状態を確認してください。

508000c
DMER08000C: S-VOLが統合LUのSubLUです。LUの状態を確認してください。

508000e
DMER08000E: P-VOLが常駐LUです。LUのペア状態を確認してください。

508000f
DMER08000F: S-VOLが常駐LUです。LUのペア状態を確認してください。

5080010​
DMER080010: P-VOLが常駐LUに予約されています。LUのペア状態を確認してください。

5080011​
DMER080011: S-VOLが常駐LUに予約されています。LUのペア状態を確認してください。

5080012​
DMER080012: P-VOLがコマンドデバイスです。LUのペア状態を確認してください。

5080013​
DMER080013: S-VOLがコマンドデバイスです。LUのペア状態を確認してください。

5080014​
DMER080014: P-VOL，S-VOLのLUNが同一です。指定したLUを確認してください。

5080016​
DMER080016: 指定ペアの状態がSplit/Split Pending/Failure以外です。ペア状態を確認してください。

5080017​
DMER080017: P-VOLのペア対象LUNがS-VOLではありません。指定したLUを確認してください。

5080018​
DMER080018: P-VOLのLUNが512（1,023）以上です。指定したペアLU#を確認してください。

5080019​
DMER080019: S-VOLのLUNが512（1,023）以上です。指定したペアLU#を確認してください。

508001a
DMER08001A: 正シーケンス#が自装置の装置IDと違います。装置IDを確認してください。

508001b
DMER08001B: 副シーケンス#が自装置の装置IDと違います。装置IDを確認してください。

508001c
DMER08001C: 正ポート#が未サポートです。指定したポート#を確認してください。

508001d
DMER08001D: 副ポート#が未サポートです。指定したポート#を確認してください。

508001f
DMER08001F: S-VOLのShadowImageペア状態がSimplexまたはFailureです。LUのペア状態を確認してください。

5080020​
DMER080020: P-VOLのペア対象LUNがS-VOLではありません。指定したLUを確認してください。

5080021​
DMER080021: P-VOL状態が正常・縮退以外です。LUの状態を確認してください。

5080022​
DMER080022: S-VOL状態が正常・縮退以外です。LUの状態を確認してください。

5080023​
DMER080023: P-VOLが統合LUのSubLUです。LUの状態を確認してください。

5080024​
DMER080024: S-VOLが統合LUのSubLUです。LUの状態を確認してください。

5080026​
DMER080026: P-VOLはカレント常駐LUに設定済みです。LUの状態を確認してください。

5080027​
DMER080027: S-VOLはカレント常駐LUに設定済みです。LUの状態を確認してください。

5080028​
DMER080028: P-VOLは常駐LUに予約されています。LUの状態を確認してください。

5080029​
DMER080029: S-VOLは常駐LUに予約されています。LUの状態を確認してください。

508002a
DMER08002A: P-VOLはコマンドデバイスに登録済みです。LUの状態を確認してください。

508002b
DMER08002B: S-VOLはコマンドデバイスに登録済みです。LUの状態を確認してください。

508002c
DMER08002C: S-VOLとP-VOLのLUNが同じです。指定したLUを確認してください。

508002d
DMER08002D: ペア対象ではありません。指定したLUNを確認してください。

508002e
DMER08002E: ペア対象ではありません。指定したLUNを確認してください。

508002f
DMER08002F: 正副のペア状態がSimplex，Paired，Paired Internally SynchronizingまたはSynchronizing以外です。LUのペア状態を確認してください。

5080030​
DMER080030: P-VOLのLUNが範囲外です。指定したLUNを確認してください。

5080031​
DMER080031: S-VOLのLUNが範囲外です。指定したLUNを確認してください。

5080032​
DMER080032: 正に指定したLUのペア属性がP-VOLではありません。指定したLUNを確認してください。

5080033​
DMER080033: ペア対象ではありません。指定したLUNを確認してください。

5080034​
DMER080034: 正シーケンス#と装置IDが不一致です。指定した正シーケンス#を確認してください。

5080035​
DMER080035: 副シーケンス#と装置IDが不一致です。指定した副シーケンス#を確認してください。

5080036​
DMER080036: 正ポート#が範囲外です。指定した正ポート#を確認してください。

5080037​
DMER080037: 副ポート#が範囲外です。指定した副ポート#を確認してください。

5080038​
DMER080038: Failure（S-VOL Switch）のペアにリストアを受領しました。保守員に依頼して，P-VOLを構成しているドライブを交換してください。交換後P-VOLをフォーマットし，再同期してください。

5080039​
DMER080039: 指定ペアはFailure（S-VOL Switch）状態です。保守員に依頼して，P-VOLを構成しているドライブを交換してください。交換後P-VOLをフォーマットし，再同期してください。

508003a
DMER08003A: Failure（S-VOL Switch）からの再同期中です。再同期の終了を待ってください。

508003b
DMER08003B: Failure（S-VOL Switch）からの再同期中です。再同期の終了を待ってください。

508003c
DMER08003C: グループIDが範囲外です。指定したグループIDを確認してください。

508003d
DMER08003D: 同一グループIDのペアが32個を超えました。指定したグループIDを確認してください。

508003e
DMER08003E: 指定P-VOL/S-VOLはグループ指定されていません（グループIDサスペンド）。LUのペア属性を確認してください。

508003f
DMER08003F: 指定グループ内に，状態がPaired/Paired Internally Synchronizing以外のペアが含まれています。指定グループ内のペアの状態を確認してください。

5080046​
DMER080046: DM-LUが設定されていません。DM-LUを設定してから再実行してください。

5080047​
DMER080047: DM-LUをP-VOLに指定しました。LUの状態を確認してください。

5080048​
DMER080048: DM-LUをS-VOLに指定しました。LUの状態を確認してください。

508004b
DMER08004B: DM-LUが設定されていません。DM-LUを設定してから再実行してください。

508004c
DMER08004C: DM-LUをP-VOLに指定しました。LUの状態を確認してください。

508004d
DMER08004D: DM-LUをS-VOLに指定しました。LUの状態を確認してください。

508004e
DMER08004E: ライセンスの有効期限が切れました。ライセンスを購入してください。

508004f
DMER08004F: ライセンスの有効期限が切れました。ライセンスを購入してください。

5080050​
DMER080050: キャッシュパーティションの変更が予約されているLUをP-VOLに指定しました。LUの状態を確認してください。

5080051​
DMER080051: キャッシュパーティションの変更が予約されているLUをS-VOLに指定しました。LUの状態を確認してください。

5080052​
DMER080052: キャッシュパーティションの変更が予約されているLUをP-VOLに指定しました。LUの状態を確認してください。

5080053​
DMER080053: キャッシュパーティションの変更が予約されているLUをS-VOLに指定しました。LUの状態を確認してください。

508005e
DMER08005E: 指定P-VOLはリモートレプリケーションペアです。LUの状態を確認してください。

508005f
DMER08005F: 指定S-VOLはリモートレプリケーションペアです。LUの状態を確認してください。

5080060​
DMER080060: 指定P-VOLはリモートレプリケーションペアです。LUの状態を確認してください。

5080061​
DMER080061: 指定S-VOLはリモートレプリケーションペアです。LUの状態を確認してください。

5080064​
DMER080064: 指定MU#は指定P-VOL内で使用済みです。MU#を確認してください。

5080065​
DMER080065: 指定P-VOL配下にPaired/Synchronizing/Reverse Synchronizingのボリュームが1つ以上あります。ペア状態を確認してください。

5080066​
DMER080066: 指定P-VOL配下にFailure(S-VOL Switch)のボリュームが1つ以上あります。ペア状態を確認してください。

5080067​
DMER080067: 指定P-VOL配下にR/W不可状態のFailureペア（リストア中の障害によるFailure遷移）が1つ以上あります。ペア状態を確認してください。

5080068​
DMER080068: グループ指定のペア生成時，指定P-VOL内でグループIDが重複しています。指定グループIDを確認してください。

5080069​
DMER080069: 指定P-VOLのペア属性がP-VOLでない，または指定S-VOLのペア属性がS-VOLではありません。ペア属性を確認してください。

508006a
DMER08006A: 指定MU#と指定S-VOLのMU#が不一致です。MU#を確認してください。

508006b
DMER08006B: 指定P-VOL配下にPaired/Synchronizing/Reverse Synchronizingのペアが1つ以上あります。ペア状態を確認してください。

508006c
DMER08006C: 指定P-VOL配下にR/W不可状態のFailureペア（リストア中の障害によるFailure遷移）が1つ以上あります。ペア状態を確認してください。

508006d
DMER08006D: 指定P-VOLのペア属性がP-VOLでない，または指定S-VOLのペア属性がS-VOLでありません。ペア属性を確認してください。

508006e
DMER08006E: 指定MU#と指定S-VOLのMU#が不一致です。MU#を確認してください。

508006f
DMER08006F: 指定MU#と指定S-VOLのMU#が不一致です。MU#を確認してください。

5080070​
DMER080070: 指定MU#は指定P-VOL内で使用済みです。MU#を確認してください。

5080071​
DMER080071: 指定P-VOL配下にPaired/Synchronizing/Reverse Synchronizingのボリュームが1つ以上あります。ペア状態を確認してください。

5080072​
DMER080072: 指定P-VOL配下にFailure(S-VOL Switch)のボリュームが1つ以上あります。ペア状態を確認してください。

5080073​
DMER080073: 指定P-VOL配下にR/W不可状態のFailureペア（リストア中の障害によるFailure遷移）が1つ以上あります。ペア状態を確認してください。

5080074​
DMER080074: 指定MU#と指定S-VOLのMU#が不一致です。MU#を確認してください。

5080075​
DMER080075: プログラム内部エラーが発生しました。しばらく待ってから，再実行してください。解決しない場合，保守員へ連絡してください。

5080077​
DMER080077: 指定P-VOLはリザーブLUです。LUの状態を確認してください。

5080078​
DMER080078: 指定S-VOLはリザーブLUです。LUの状態を確認してください。

5080079​
DMER080079: 指定S-VOLはマイグレーションを実行中のSplit/Failureです。LUのペア状態を確認してください。

5080080​
DMER080080: S-VOLはマイグレーションを実行中のSynchronizing/Splitです。LUのペア状態を確認してください。

5080081​
DMER080081: 指定P-VOLはリザーブLUです。LUのペア状態を確認してください。

5080082​
DMER080082: 指定S-VOLはリザーブLUです。LUのペア状態を確認してください。

5080083​
DMER080083: 指定S-VOLはマイグレーションを実行中のSynchronizingです。LUのペア状態を確認してください。

5080084​
DMER080084: 指定ボリュームはマイグレーションを実行中です。LUのペア状態を確認してください。

5080085​
DMER080085: 指定P-VOLはマイグレーションを実行中です。LUのペア状態を確認してください。

5080086​
DMER080086: 指定P-VOLの所属RAIDグループを構成しているディスクドライブがスピンダウンしています。RAIDグループの状態を確認してください。

5080087​
DMER080087: 指定S-VOLの所属RAIDグループを構成しているディスクドライブがスピンダウンしています。RAIDグループの状態を確認してください。

5080088​
DMER080088: 指定P-VOLの所属RAIDグループを構成しているディスクドライブがスピンダウンしています。RAIDグループの状態を確認してください。

5080089​
DMER080089: 指定S-VOLの所属RAIDグループを構成しているディスクドライブがスピンダウンしています。RAIDグループの状態を確認してください。

508008a
DMER08008A: 指定P-VOLの所属RAIDグループを構成しているディスクドライブがスピンダウンしています。RAIDグループの状態を確認してください。

508008b
DMER08008B: 指定S-VOLの所属RAIDグループを構成しているディスクドライブがスピンダウンしています。RAIDグループの状態を確認してください。

508008c
DMER08008C: グループ指定のペア生成時，指定したグループIDはすでにSnapShotで使用済みです。指定グループIDを確認してください。

508008d
DMER08008D: S-VOLがリモートレプリケーションのSplitまたはFailure以外です。リモートレプリケーションのペア状態を確認してください。

508008e
DMER08008E: S-VOLは他リモートレプリケーションペアのS-VOLです。リモートレプリケーションのペア状態を確認してください。

508008f
DMER08008F: 未サポートのコマンドオプションを受領しました。指定した内容を確認してください。

5080090​
DMER080090: 指定P-VOLはすでにShadowImageのS-VOLに設定済みです。LUの状態を確認してください。

5080091​
DMER080091: 指定P-VOLはすでにShadowImageのS-VOLに設定済みです。LUの状態を確認してください。

5080092​
DMER080092: マイグレーション状態が未実行以外です。マイグレーション状態を確認してください。

5080093​
DMER080093: マイグレーション状態が未実行以外です。マイグレーション状態を確認してください。

5080094​
DMER080094: マイグレーション状態が未実行以外です。マイグレーション状態を確認してください。

5080095​
DMER080095: マイグレーション状態が未実行以外です。マイグレーション状態を確認してください。

5080096​
DMER080096: マイグレーション状態が未実行以外です。マイグレーション状態を確認してください。

5080097​
DMER080097: マイグレーション状態が未実行以外です。マイグレーション状態を確認してください。

5080098​
DMER080098: コマンドデバイスがマッピングされているホストグループのINQUIRYシリアル番号変換モードがONのとき，受領したリモート側アレイ装置の装置製番が通常の体系です。リモート側アレイ装置の装置種別を確認してください。

5080099​
DMER080099: コマンドデバイスがマッピングされているホストグループのINQUIRYシリアル番号変換モードがONのとき，受領したリモート側アレイ装置の装置製番が通常の体系です。リモート側アレイ装置の装置種別を確認してください。

508009a
DMER08009A: マイグレーション状態が未実行以外です。マイグレーション状態を確認してください。

508009b
DMER08009B: 指定P-VOL配下にSplit Pending/Paired Internally Synchronizingのボリュームが1つ以上あります。ペア状態を確認してください。

508009c
DMER08009C: 指定ペアのS-VOLがリモートレプリケーションペアに含まれます。リモートレプリケーションペアの状態を確認してください。

508009d
DMER08009D: 指定P-VOL配下にSplit Pending/Paired Internally Synchronizingのボリュームが1つ以上あります。ペア状態を確認してください。

508009e
DMER08009E: 指定ペアの状態がSplit Pendingです。ペア状態がSplitになってから，再度リストアを実行してください。

508009f
DMER08009F: Failure（S-VOL Switch）のペアにクイックモードでの再同期を受領しました。保守員に依頼して，P-VOLを構成しているドライブを交換してください。交換後P-VOLをフォーマットし，再同期してください。

50800a0
DMER0800A0: 指定P-VOL配下にR/W不可状態のFailureペアが1つ以上あります。ペア状態を確認してください。

50800a1
DMER0800A1: サポート容量を超えています。不要なペアを解除してください。

50800a2
DMER0800A2: 指定ペアのS-VOLがリモートレプリケーションペアに含まれます。リモートレプリケーションペアの状態を確認してください。

50800a3
DMER0800A3: P-VOLまたはS-VOLが強制パリティ回復未実施です。強制パリティ回復実施後に再実行してください。

50800a4
DMER0800A4: S-VOLが強制パリティ回復実行中です。強制パリティ回復実施後に再実行してください。

50800a5
DMER0800A5: 指定P-VOLの所属RAIDグループを構成しているディスクドライブがスピンダウンしています。RAIDグループの状態を確認してください。

50800a6
DMER0800A6: 指定S-VOLの所属RAIDグループを構成しているディスクドライブがスピンダウンしています。RAIDグループの状態を確認してください。

50800a7
DMER0800A7: 指定グループ内に，状態がPaired/Paired Internally Synchronizing/Synchronizing以外のペアが含まれています。指定グループ内のペアの状態を確認してください。

50800a8
DMER0800A8: 指定グループ内に，P-VOLを共有する他のペアの状態がR/W不可のFailureとなっているペアが含まれています。指定グループ内のペアの状態を確認してください。

50800a9
DMER0800A9: サポート容量を超えています。不要なペアを解除してください。

50800aa
DMER0800AA: 指定グループ内に，S-VOLがリモートレプリケーションとカスケードしているペアが含まれています。リモートレプリケーションのペア状態を確認してください。

50800ab
DMER0800AB: 指定グループ内に，P-VOLまたはS-VOLが強制パリティ回復未実施のペアが含まれています。強制パリティ回復実施後に再実行してください。

50800ac
DMER0800AC: 指定グループ内に，S-VOLが強制パリティ回復実行中のペアが含まれています。強制パリティ回復実施後に再実行してください。

50800ad
DMER0800AD: 指定グループ内に，P-VOLの所属RAIDグループを構成しているディスクドライブがスピンダウンしているペアがあります。RAIDグループの状態を確認してください。

50800ae
DMER0800AE: 指定グループ内に，S-VOLの所属RAIDグループを構成しているディスクドライブがスピンダウンしているペアがあります。RAIDグループの状態を確認してください。

50800af
DMER0800AF: 指定P-VOL配下にSplit Pending/Paired Internally Synchronizingのボリュームが1つ以上あります。ペア状態を確認してください。

50800b0
DMER0800B0: 指定ペアのP-VOLまたはS-VOLはリモートレプリケーションペアに含まれます。リモートレプリケーションのペア状態を確認してください。

50800b1
DMER0800B1: 指定ペアの状態がSplit Pendingです。ペア状態を確認してください。

50800b2
DMER0800B2: 指定LUが所属するRAIDグループの状態がNormal以外を示しています。状態がNormalになってから再度実行してください。

50800b3
DMER0800B3: 指定グループ内に，所属するRAIDグループの状態がNormal以外のLUが含まれています。指定グループ内のLUが所属するRAIDグループの状態がNormalになってから再度実行してください。

50800b4
DMER0800B4: 指定ペアの状態がSplit/Failure以外です。ペア状態を確認してください。

50800b5
DMER0800B5: P-VOLに指定したLUがありません。指定したLUNを確認してください。

50800b6
DMER0800B6: P-VOLに指定したLUがありません。指定したLUNを確認してください。

50800b7
DMER0800B7: S-VOLに指定したLUがありません。指定したLUNを確認してください。

50800b8
DMER0800B8: S-VOLに指定したLUがありません。指定したLUNを確認してください。

50800b9
DMER0800B9: DPプールの容量が不足しています。DPプールの容量を確認してください。

50800ba
DMER0800BA: DPプールの容量が不足しています。DPプールの容量を確認してください。

50800bb
DMER0800BB: DPプールの容量が不足しています。DPプールの容量を確認してください。

50800bc
DMER0800BC: DPプールの容量が不足しています。DPプールの容量を確認してください。

50800bd
DMER0800BD: 指定したP-VOLはリモートレプリケーションのペアを構成しており，かつS-VOLにDPプールに作成したLUを指定しました。S-VOLにDPプールに作成したLU以外のLUを指定してください。

50800be
DMER0800BE: 指定したP-VOLはリモートレプリケーションのペアを構成しており，かつS-VOLにDPプールに作成したLUを指定しました。S-VOLにDPプールに作成したLU以外のLUを指定してください。

50800bf
DMER0800BF: 指定S-VOLはDPプールに作成したLUであり，かつ指定P-VOLとすでにペアになっているS-VOLがリモートレプリケーションペアを構成しています。リモートレプリケーションペアを削除してから，再実行してください。

50800c0
DMER0800C0: 指定S-VOLはDPプールに作成したLUであり，かつ指定P-VOLとすでにペアになっているS-VOLがリモートレプリケーションペアを構成しています。リモートレプリケーションペアを削除してから，再実行してください。

50800c1
DMER0800C1: DP最適化における指定P-VOLの状態がNormal以外です。指定P-VOLの状態を確認してください。

50800c2
DMER0800C2: DP最適化における指定S-VOLの状態がNormal以外です。指定S-VOLの状態を確認してください。

50800c3
DMER0800C3: DP最適化における指定P-VOLの状態がNormal以外です。指定P-VOLの状態を確認してください。

50800c4
DMER0800C4: DP最適化における指定S-VOLの状態がNormal以外です。指定S-VOLの状態を確認してください。

50800c5
DMER0800C5: DPの管理情報を更新中です。しばらく待ってから，再実行してください。

50800c6
DMER0800C6: DPの管理情報を更新中です。しばらく待ってから，再実行してください。

50800c7
DMER0800C7: DPの管理情報を更新中です。しばらく待ってから，再実行してください。

50800c8
DMER0800C8: DPの管理情報を更新中です。しばらく待ってから，再実行してください。

50800c9
DMER0800C9: 所属するDPプールの容量が不足しているため，指定P-VOLが読み取れません。指定P-VOLが所属するDPプールの容量を確認してください。

50800ca
DMER0800CA: 所属するDPプールの容量が不足しているため，指定P-VOLが読み取れません。指定P-VOLが所属するDPプールの容量を確認してください。

50800cb
DMER0800CB: 所属するDPプールの容量が不足しているため，指定S-VOLが読み取れません。指定S-VOLが所属するDPプールの容量を確認してください。

50800cc
DMER0800CC: 所属するDPプールの容量が不足しているため，指定P-VOLが読み取れません。指定P-VOLが所属するDPプールの容量を確認してください。

50800cd
DMER0800CD: メモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度ペア操作を実行してください。

50800ce
DMER0800CE: メモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度ペア操作を実行してください。

50800cf
DMER0800CF: 指定P-VOL配下にReverse Synchronizingのボリュームが1つ以上あります。ペア状態を確認してください。

50800d0
DMER0800D0: 指定P-VOL配下にPaired/Synchronizing/Paired Internally Synchronizing/Split Pendingのペアは同時に3つ以上存在できません。ペア状態を確認してください。

50800d1
DMER0800D1: 指定P-VOL配下にReverse Synchronizingのボリュームが1つ以上あります。ペア状態を確認してください。

50800d2
DMER0800D2: 指定P-VOL配下にPaired/Synchronizing/Paired Internally Synchronizing/Split Pendingのペアは同時に3つ以上存在できません。ペア状態を確認してください。

50800d3
DMER0800D3: 指定P-VOL配下にSplit Pendingは同時に2つ以上存在できません。ペア状態を確認してください。

50800d4
DMER0800D4: 指定P-VOL配下にSplit Pendingペアは同時に2つ以上存在できません。ペア状態を確認してください。

50800d5
DMER0800D5: 指定P-VOL配下にSplit Pendingペアは同時に2つ以上存在できません。ペア状態を確認してください。

50800d6
DMER0800D6: 指定P-VOL配下にSplit Pendingペアは同時に2つ以上存在できません。ペア状態を確認してください。

50800d7
DMER0800D7: P-VOLとS-VOLの全容量割当モードの設定値が異なります。P-VOLおよびS-VOLの全容量割当モードを両方とも同じ設定値にしてください。

50800d8
DMER0800D8: P-VOLとS-VOLの全容量割当モードの設定値が異なります。P-VOLおよびS-VOLの全容量割当モードを両方とも同じ設定値にしてください。

50800d9
DMER0800D9: 指定したShadowImageペアとカスケードしているSnapShotのペア状態が不正です。SnapShotペア状態を確認してください。

50800da
DMER0800DA: 指定したShadowImageペアとカスケードしているSnapShotペア状態がR/W不可状態のFailureです。ペア状態を確認してください。

50800db
DMER0800DB: 指定したLUがV-VOLです。LUを確認してください。

50800dc
DMER0800DC: 指定したS-VOLがSnapShotペアのP-VOLです。ペア状態を確認してください。

50800dd
DMER0800DD: 指定したP-VOL配下に最大数のS-VOLが存在します。P-VOLとペアになっているS-VOL数を確認してください。

50800de
DMER0800DE: 指定したShadowImageペアとP-VOLを共有しているSnapShotペアのS-VOLがリモートレプリケーションペアとカスケードしており，そのリモートレプリケーションのペア状態が不正です。リモートレプリケーションのペア状態を確認してください。

50800df
DMER0800DF: DM-LUの容量が枯渇しているため処理が実行できません。DM-LUの容量を追加してください。

50800e0
DMER0800E0: 指定したLUは内部処理実施中です。しばらく待ってから再実行してください。

50800e1
DMER0800E1: DM-LUの状態が不正です。DM-LUの状態を確認してください。

50800e2
DMER0800E2: DM-LUが所属するDPプールが閉塞しているため，処理が実行できません。DPプールの回復を実施してください。

50800e3
DMER0800E3: DM-LUにPINがあります。PINを回復させた後に再実施してください。

50800e4
DMER0800E4: DM-LUが所属しているDPプールの容量が不足しているため実行できません。DPプール容量の拡張を実施してください。

50800e5
DMER0800E5: DM-LUにライト未完があるため処理が実行できません。指定したペアを削除してください。

50800e6
DMER0800E6: DM-LUにライト未完があるため処理が実行できません。ペア単位でペア操作を実施し直してください。

50800e7
DMER0800E7: DM-LUにライト未完があるため処理が実行できません。指定したペアのS-VOLとカスケードしているリモートレプリケーションペアを削除してください。

5090001​
DMER090001: 指定P-VOLは正常または縮退以外です。LUの状態を確認してください。

5090002​
DMER090002: 指定P-VOLはカレント常駐LUに設定済みです。LUの属性を確認してください。

5090003​
DMER090003: 指定P-VOLは予約常駐LUに設定済みです。LUの属性を確認してください。

5090004​
DMER090004: 指定P-VOLはコマンドデバイスに定義済みです。LUの属性を確認してください。

5090005​
DMER090005: 受領シーケンス#が装置IDと違います。装置IDを確認してください。

5090006​
DMER090006: パスが2本とも正常ではありません。パスの状態を確認してください。

5090007​
DMER090007: 指定P-VOLは統合LUのSubLUです。LUの属性を確認してください。

5090009​
DMER090009: 指定P-VOLのリモートレプリケーションペア状態がSimplex以外です。LUのペア状態を確認してください。

509000a
DMER09000A: 指定P-VOLはShadowImageペアです。LUの属性を確認してください。

509000b
DMER09000B: 指定P-VOLはSnapShotのV-VOLです。LUの属性を確認してください。

509000c
DMER09000C: グループIDが範囲外です。グループIDを確認してください。

509000d
DMER09000D: 指定P-VOLのペア状態がSplit，Failure以外です。LUのペア状態を確認してください。

509000e
DMER09000E: 指定P-VOLのLU状態が正常または縮退以外です。LUの状態を確認してください。

509000f
DMER09000F: 指定S-VOLはペア対象LUNではありません。S-VOLのLUNを確認してください。

5090010​
DMER090010: 受領シーケンス#が装置IDと違います。装置IDを確認してください。

5090011​
DMER090011: パスが2本とも正常ではありません。パスの状態を確認してください。

5090012​
DMER090012: ペア単位指定時，指定P-VOLのペア状態がSynchronizing，Paired以外です。LUのペア状態を確認してください。

5090013​
DMER090013: リモートレプリケーションペアのサポート容量を超えています。SnapShotペアの全P-VOL，リモートレプリケーションペアの全P-VOLおよび全S-VOL，データプールの容量を確認し，搭載しているキャッシュでサポートされる容量以下にしてください。

5090014​
DMER090014: 受領シーケンス#が装置IDと違います。装置IDを確認してください。

5090015​
DMER090015: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5090016​
DMER090016: ペア単位指定時，指定S-VOLがペア対象LUNではありません。指定S-VOLのLUNを確認してください。

5090017​
DMER090017: 受領シーケンス#が装置IDと違います。装置IDを確認してください。

5090018​
DMER090018: P-VOLに対してS-VOLペア解除指示またはS-VOLに対してペア解除指示を受領しました。LUのペア属性を確認してください。

5090019​
DMER090019: SnapShotの分割，削除の内部処理の実行中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5090020​
DMER090020: プールLUが未定義です。プールLUを定義してから実行してください。

5090021​
DMER090021: 指定フェンスレベルがSTATUSです。指定フェンスレベルを確認してください。

5090022​
DMER090022: リモートレプリケーションペアのサポート容量を超えています。SnapShotペアの全P-VOL，リモートレプリケーションペアの全P-VOLおよび全S-VOL，データプールの容量を確認し，搭載しているキャッシュでサポートされる容量以下にしてください。

5090023​
DMER090023: 指定P-VOLのペア内部状態が「ペアの削除処理中状態」です。LUのペア状態を確認してください。

5090025​
DMER090025: P-VOL強制閉塞を受領しました。P-VOL強制閉塞は未サポートです。

5090026​
DMER090026: Side File解放種別が通常のsplit以外です。指定した内容を確認してください。

5090027​
DMER090027: S-VOLで受領しました。LUのペア属性を確認してください。

5090029​
DMER090029: S-VOLで受領しました。LUのペア属性を確認してください。

509002a
DMER09002A: P-VOLで受領しました。LUのペア属性を確認してください。

509002b
DMER09002B: ペア単位指定時，指定S-VOLのペア状態がSimplexまたはSynchronizingです。LUのペア状態を確認してください。

509002c
DMER09002C: 受領シーケンス#が装置IDと違います。装置IDを確認してください。

509002d
DMER09002D: 指定MU#が範囲（0～13）外です。指定MU#を確認してください。

5090030​
DMER090030: S-VOLで受領しました。LUのペア属性を確認してください。

5090032​
DMER090032: 指定P-VOLの所属RGがRAID 0です。LUのRAIDレベルを確認してください。

5090036​
DMER090036: 指定P-VOLはSnapShotのP-VOLでリストア実行中です。SnapShotのペア状態を確認してください。

5090037​
DMER090037: 指定P-VOLはSnapShotのP-VOLでリストア実行中にFailureに遷移しました。SnapShotのペア状態を確認してください。

5090038​
DMER090038: 世代ビットに空きがありません。しばらく待ってから，再実行してください。

5090039​
DMER090039: 対象グループ内に「リモートSnapShotスプリット処理中」のペアが1つ以上あります。対象グループ内の各LUのペア状態を確認してください。処理が完了するまで待つ必要があります。

509003a
DMER09003A: 対象グループ内に「ペアの分割処理中状態」のペアが1つ以上あります。対象グループ内の各LUのペア状態を確認してください。処理が完了するまで待つ必要があります。

509003c
DMER09003C: 対象グループ内に「ペアの削除処理中状態」のペアが1つ以上あります。対象グループ内の各LUのペア状態を確認してください。処理が完了するまで待つ必要があります。

509003d
DMER09003D: 指定P-VOLはSnapShotのP-VOLでリストア実行中です。SnapShotのペア状態を確認してください。

509003e
DMER09003E: 指定P-VOLはSnapShotのP-VOLでリストア実行中にFailureに遷移しました。SnapShotのペア状態を確認してください。

509003f
DMER09003F: 対象グループ内にPairedのペアが1つもありません。対象グループ内の各LUのペア状態を確認してください。

5090042​
DMER090042: ペア単位指定時，指定S-VOLのペア状態がSplit（R/W不可）です。ペア状態を確認してください。

5090044​
DMER090044: グループ単位指定時，グループ内にSplit（R/W不可）のペアが1つ以上あります。対象グループ内の各LUのペア状態を確認してください。

5090045​
DMER090045: グループ単位指定時，グループ内にPaired，Split，またはFailureのペアがありません。対象グループ内の各LUのペア状態を確認してください。

5090046​
DMER090046: ペア単位指定時，指定P-VOLのペア内部状態が「ペアの分割処理中状態」です。LUのペア状態を確認してください。処理が完了するまで待つ必要があります。

5090047​
DMER090047: 指定P-VOLに未完DDCBがあります。LUの状態を確認してください。

5090048​
DMER090048: 指定P-VOLにライト未完があります。サポートサービス利用ガイドに記載された連絡先にお問い合わせください。

5090049​
DMER090049: ペア単位指定時，指定P-VOLのペア内部状態が「ペアの削除処理中状態」です。LUのペア状態を確認してください。処理が完了するまで待つ必要があります。

509004b
DMER09004B: ペア単位指定時，指定P-VOLのペア内部状態が「リモートSnapShotスプリット処理中」です。LUのペア状態を確認してください。処理が完了するまで待つ必要があります。

509004c
DMER09004C: グループ単位指定時，グループ内に「ペアの分割処理中状態」のペアが1つ以上あります。対象グループ内の各LUのペア状態を確認してください。

509004d
DMER09004D: DM-LUが定義されていません。DM-LUを定義してください。

509004e
DMER09004E: 指定P-VOLはDM-LUに設定済みです。LUの属性を確認してください。

509004f
DMER09004F: ライセンスの有効期限が切れました。ライセンスを購入してください。

5090050​
DMER090050: グループ単位指定時，対象グループ内に「ペアの削除処理中状態」のペアが1つ以上あります。対象グループ内の各LUのペア状態を確認してください。

5090052​
DMER090052: グループ単位指定時，対象グループ内に「リモートSnapShotスプリット処理中」のペアが1つ以上あります。対象グループ内の各LUのペア状態を確認してください。

5090053​
DMER090053: グループ単位指定時，対象グループ内にSynchronizingまたはPairedのペアが1つもありません。対象グループ内の各LUのペア状態を確認してください。

5090054​
DMER090054: 未サポートの範囲に対してペア解除を実行しました。指定した内容を確認してください。

5090055​
DMER090055: ペア単位指定時，指定P-VOLのペア内部状態が「ペアの分割処理中状態」です。LUのペア状態を確認してください。処理が完了するまで待つ必要があります。

5090057​
DMER090057: ペア単位指定時，指定P-VOLのペア内部状態が「リモートSnapShotスプリット処理中」です。LUのペア状態を確認してください。処理が完了するまで待つ必要があります。

5090059​
DMER090059: S-VOLを直前の更新サイクルで確定した状態に戻す処理を行っています。しばらく待ってから再実行してください。

509005a
DMER09005A: グループ単位指定時，グループ内に「ペアの分割処理中状態」のペアが1つ以上あります。対象グループ内の各LUのペア状態を確認してください。

509005c
DMER09005C: グループ単位指定時，グループ内に「リモートSnapShotスプリット処理中」のペアが1つ以上あります。対象グループ内の各LUのペア状態を確認してください。

509005e
DMER09005E: グループ単位指定時，グループ内に直前の更新サイクルで確定した状態に戻す処理を行っているS-VOLが存在します。対象グループ内の各LUのペア状態を確認してください。

5090068​
DMER090068: 指定グループ内に逆方向のS-VOLペアが含まれます。グループIDを確認してください。

5090069​
DMER090069: 所属パーティションを別のディレクトリに変更中です。しばらく待ってから，再実行してください。

509006b
DMER09006B: 対象グループ内にPairedのペアが1つもありません。対象グループ内の各LUのペア状態を確認してください。

509006c
DMER09006C: リモートレプリケーションオプションを解錠後，装置を再起動していません。装置を再起動してください。

509006d
DMER09006D: 指定P-VOLは1 GB未満のLUを含んだ統合LUです。LUの属性を確認してください。

509006e
DMER09006E: 指定P-VOLはプールLUです。LUの属性を確認してください。

509006f
DMER09006F: プールLUのLU状態が正常または縮退以外です。プールLUの状態を確認してください。

5090070​
DMER090070: プールLUはパリティ回復中です。プールLUの状態を確認してください。

5090071​
DMER090071: リモートレプリケーション+SnapShotで最大ペア数を生成済みです。不要なペアを解除してください。

5090072​
DMER090072: リモートSnapShotスプリット要求を受領しました。ファームウェアのバージョンを確認してください。

5090073​
DMER090073: 指定S-VOLはペア生成可能な状態ではありません。指定S-VOLのペア状態をローカル側アレイ装置およびリモート側アレイ装置で確認してください。

5090074​
DMER090074: サスペンドコマンドをペア単位指示で受領しました。ペア単位指示は未サポートです。

5090075​
DMER090075: 指定P-VOLはFormat実行中のLUを含む統合LUです。LUの属性を確認してください。

5090076​
DMER090076: 指定P-VOLはFormat実行中です。LUの属性を確認してください。

5090077​
DMER090077: 指定P-VOLは強制パリティ回復実行状態の未実施または未実施2です。LUの属性を確認してください。

5090078​
DMER090078: 指定P-VOLは強制パリティ回復未実施です。強制パリティ回復実施後再実行してください。

509007b
DMER09007B: 対象グループ内にSplitまたはFailureの「ペアの削除処理中状態」のペアが1つ以上あります。LUのペア状態を確認してください。処理が完了するまで待つ必要があります。

509007c
DMER09007C: SnapShotのスプリット，削除の内部処理の実行中です。しばらく待ってから，再実行してください。

509007d
DMER09007D: プールLUのLU状態が正常または縮退以外です。プールLUの状態を確認してください。

509007e
DMER09007E: プールLUは強制パリティ回復中です。しばらく待ってから，再実行してください。

509007f
DMER09007F: 対象グループ内に強制パリティ回復実行状態が未実施または未実施2のP-VOLが1つ以上あります。対象グループ内の各LUの状態を確認してください。

5090080​
DMER090080: 対象グループ内に正常または縮退以外のP-VOLが1つ以上あります。対象グループ内の各LUの状態を確認してください。

5090081​
DMER090081: 対象グループ内にリストア中のSnapShotのP-VOLとカスケードしているリモートレプリケーションのP-VOLが1つ以上あります。対象グループ内の各LUの状態を確認してください。

5090082​
DMER090082: 対象グループ内にリストア中にFailureに遷移したSnapShotのP-VOLとカスケードしているリモートレプリケーションのP-VOLが1つ以上あります。対象グループ内の各LUの状態を確認してください。

5090083​
DMER090083: 対象グループ内にSplitまたはFailureのペアが1つもありません。対象グループ内の各LUのペア状態を確認してください。

5090084​
DMER090084: 新規のグループでのペア生成時，設定されているサイクル時間が「30×グループ数」秒未満です。設定されているサイクル時間を確認してください。

5090085​
DMER090085: ペア単位指定時，対象ペアのS-VOLが再同期受領後処理を完了していません。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

5090086​
DMER090086: グループ単位指定時，対象グループ内に再同期受領後処理を完了していないS-VOLが1つ以上あります。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

5090087​
DMER090087: 指定したグループ内に「ペアの分割処理中状態」または「ペアの終了処理中状態」のペアが1つ以上あります。しばらく待ってから，再実行してください。

5090088​
DMER090088: 指定P-VOLはリザーブLUです。LUの状態を確認してください。

5090089​
DMER090089: 指定P-VOLはマイグレーションを実行中です。LUのペア状態を確認してください。

509008a
DMER09008A: 指定P-VOLの所属RAIDグループを構成しているディスクドライブがスピンダウンしています。RAIDグループの状態を確認してください。

509008b
DMER09008B: 指定P-VOLの所属RAIDグループを構成しているディスクドライブがスピンダウンしています。RAIDグループの状態を確認してください。

509008c
DMER09008C: 当該グループに所属のRAIDグループを構成しているディスクドライブがスピンダウン中のリモートレプリケーションのP-VOLが1つ以上あります。RAIDグループの状態を確認してください。

509008d
DMER09008D: 正プールIDが範囲外です。POOL IDを確認してください。

509008e
DMER09008E: 副プールIDが範囲外です。POOL IDを確認してください。

509008f
DMER09008F: 指定プールIDが使用中のプールIDと異なります。POOL IDを確認してください。

5090090​
DMER090090: 相手装置がAMS500または1000のリモートレプリケーションのペアに対して，スワップコマンドが発行されました。この構成では，スワップは実行できません。

5090091​
DMER090091: スワップ指示をP-VOLに受領しました。LUのペア属性を確認してください。

5090092​
DMER090092: スワップ指示をペア単位指定で受領しました。指示内容を確認して再実行してください。

5090093​
DMER090093: 当該グループ内にTakeoverでないLUがあります。当該グループ内の各LUのペア状態を確認してください。

5090094​
DMER090094: 当該グループ内に直前の更新サイクルで確定した状態に戻す処理を行っているS-VOLが存在します。当該グループ内の各LUのペア状態を確認してください。

5090095​
DMER090095: 当該グループ内に状態がTakeoverかつローカル側アレイ装置でのみ削除されているペアがあります。当該グループ内の状態がTakeoverのペアのうち，ローカル側アレイ装置で削除されたペアをリモート側アレイ装置でも削除してから，再度実行してください。

5090096​
DMER090096: SnapShotのスプリット，削除の内部処理の実行中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5090097​
DMER090097: プールLUが正常または縮退以外です。LUの状態を確認してください。

5090098​
DMER090098: プールLUが強制パリティ回復中です。LUの状態を確認してください。

5090099​
DMER090099: 当該グループ内に強制パリティ回復実行状態が未実施または未実施2のS-VOLが1つ以上あります。当該グループ内の各LUの状態を確認してください。

509009a
DMER09009A: 当該グループ内に正常または縮退以外のS-VOLが1つ以上あります。当該グループ内の各LUの状態を確認してください。

509009b
DMER09009B: 当該グループ内にリストア中のSnapShot P-VOLとカスケードしているリモートレプリケーション S-VOLが1つ以上あります。当該グループ内の各LUの状態を確認してください。

509009c
DMER09009C: 当該グループ内にリストア中にFailureに遷移したSnapShot P-VOLとカスケードしているリモートレプリケーション S-VOLが1つ以上あります。当該グループ内の各LUの状態を確認してください。

509009d
DMER09009D: 当該グループ内に所属RAIDグループがPower Saving実行中のリモートレプリケーション S-VOLが1つ以上あります。当該グループ内の各LUの状態を確認してください。

509009e
DMER09009E: プログラム内部エラーが発生しました。しばらく待ってから，再実行してください。解決しない場合，保守員へ連絡してください。

509009f
DMER09009F: 指定した副シーケンス番号がリモート側の装置製造番号と不一致です。コマンドデバイスのドライブ番号を確認してください。

50900a0
DMER0900A0: オートマイグレーション中のため実行できません。マイグレーション状態を確認してください。

50900a1
DMER0900A1: オートマイグレーション中のため実行できません。マイグレーション状態を確認してください。

50900a2
DMER0900A2: オートマイグレーション中のため実行できません。マイグレーション状態を確認してください。

50900a3
DMER0900A3: 指定LUが所属するRAIDグループの状態がNormal以外を示しています。状態がNormalになってから再度実行してください。

50900a4
DMER0900A4: ペア操作時に指定したプール，または指定したペアが使用しているプールに，所属するRAIDグループの状態がNormal以外のLUが含まれています。プールを構成しているLUについて，所属するRAIDグループの状態がNormalになってから再度実行してください。

50900a5
DMER0900A5: 指定したペアの属するグループに，所属するRAIDグループの状態がNormal以外のLUが含まれています。指定したペアと同一グループ内のLUについて，所属するRAIDグループの状態がNormalになってから再度実行してください。

50900a6
DMER0900A6: 指定したペアと同一グループに属するペアが使用しているプールに，所属するRAIDグループの状態がNormal以外のLUが含まれています。プールを構成しているLUについて，所属するRAIDグループの状態がNormalになってから再度実行してください。

50900a7
DMER0900A7: DPプールに作成したLUをP-VOLに指定しました。DPプールに作成したLU以外のLUを指定してください。

50900a8
DMER0900A8: P-VOLに指定したLUがありません。指定したLUNを確認してください。

50900a9
DMER0900A9: Dynamic Provisioningの管理情報を更新中です。しばらく待ってから，再度実行して下さい。

50900aa
DMER0900AA: 指定したP-VOLが所属するDPプールの容量が不足しているため実行できません。DPプールの容量を確認してください。

50900ab
DMER0900AB: 同一グループ内に，P-VOLが所属するDPプールの容量が不足しているペアが存在するため実行できません。DPプールの容量を確認してください。

50900ac
DMER0900AC: 同一グループ内に，S-VOLが所属するDPプールの容量が不足しているペアが存在するため実行できません。DPプールの容量を確認してください。

50900ad
DMER0900AD: メモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度ペア操作を実行してください。

50900ae
DMER0900AE: メモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度ペア操作を実行してください。

50900af
DMER0900AF: 対象となるLUとデータプールの全容量割当モードの設定値が異なります。対象となるLUおよびデータプールの全容量割当モードを両方とも同じ設定値にしてください。

50900b0
DMER0900B0: 指定されたローカル側アレイ装置のレプリケーションデータDPプール番号または管理領域DPプール番号はサポート範囲外です。DPプール番号を確認してください。

50900b1
DMER0900B1: 指定されたリモート側アレイ装置のレプリケーションデータDPプール番号または管理領域DPプール番号はサポート範囲外です。DPプール番号を確認してください。

50900b2
DMER0900B2: 既にリモートレプリケーションが使用可能な最大数のグループが存在します。リモートレプリケーションが使用しているグループ数を確認してください。

50900b3
DMER0900B3: 使用するレプリケーションデータDPプールまたは管理領域DPプールが存在しません。DPプールの状態を確認してください。

50900b4
DMER0900B4: 使用するレプリケーションデータDPプールまたは管理領域DPプールの状態が正常または縮退以外です。またはそれらのDPプールのレプリケーションデータ解放閾値を越えています。またはそれらのDPプールが枯渇しています。DPプールの状態を確認してください。

50900b5
DMER0900B5: 指定されたレプリケーションデータDPプールまたは管理領域DPプールは，指定されたP-VOLが現在使用しているDPプールと異なります。DPプール番号を確認してください。

50900b6
DMER0900B6: リモートレプリケーションペアの削除中です。しばらく待ってから，再実行してください。

50900b7
DMER0900B7: 既に最大数のリモートレプリケーションペアが存在します。ペア数を確認してください。

50900b8
DMER0900B8: 指定されたS-VOLのペア状態が不正です。ペア状態を確認してください。

50900b9
DMER0900B9: 指定されたグループ内に指定された操作を実行可能なペア状態のペアが存在しません。ペア状態を確認してください。

50900ba
DMER0900BA: 指定されたグループ内にBusy状態のペアが存在します。しばらく待ってから，再実行してください。

50900bb
DMER0900BB: ローカル側アレイ装置はすでに他のアレイ装置とリモートレプリケーションペアを生成済みです。LUのペア状態を確認してください。

50900bc
DMER0900BC: 最大接続きょう体数を超えているため，指定したリモート側アレイ装置へのペア生成はできません。他のリモート側アレイ装置1台とのリモートレプリケーションペアをすべて削除した後に，再実行してください。

50900bd
DMER0900BD: 指定したグループは他のリモート側アレイ装置とのリモートレプリケーションペアによりすでに使用済みです。指定したグループ番号以外を指定し，再実行してください。

50900be
DMER0900BE: 指定したリモート側アレイ装置と接続されているリモートパスは存在しません。指定したリモートアレイIDの装置とリモートパスを生成し，再実行してください。

50900bf
DMER0900BF: 指定されたレプリケーションデータDPプール，または管理領域DPプールは階層モードが有効かつ未サポートドライブ(SSDまたはFMD)のみで構成されたDPプールのためペア生成できません。DPプールにTierを追加するか他のDPプールを指定して再実行してください。

50a0001
DMER0A0001: Volume Migrationオプションが無効です。有償オプションを解錠・有効にしてください。

50a0002
DMER0A0002: Volume Migrationテンポラリキーの期限が切れました。ライセンスを購入してください。

50a0003
DMER0A0003: 指定P-VOLの状態が正常/縮退以外です。LUの状態を確認してください。

50a0004
DMER0A0004: 指定S-VOLの状態が正常/縮退以外です。LUの状態を確認してください。

50a0005
DMER0A0005: 指定P-VOLのパリティ回復状態が未実施または未実施2です。パリティ回復をスキップするかパリティ回復を実施して回復完了を待ってください。操作後再実行してください。

50a0006
DMER0A0006: 指定S-VOLのパリティ回復状態が実行中，待機中，未実施，または未実施2です。パリティ回復をスキップするかパリティ回復を実施して回復完了を待ってください。操作後再実行してください。

50a0007
DMER0A0007: 指定P-VOLはVolume Migrationでペアを生成済みです。LUのペア状態を確認してください。

50a0008
DMER0A0008: 指定S-VOLはVolume Migrationでペアを生成済みです。LUのペア状態を確認してください。

50a0009
DMER0A0009: 指定P-VOLはShadowImageでペアを生成済みです。LUのペア状態を確認してください。

50a000a
DMER0A000A: 指定S-VOLはShadowImageでペアを生成済みです。LUのペア状態を確認してください。

50a000b
DMER0A000B: 指定P-VOLはコマンドデバイスです。LUのペア状態を確認してください。

50a000c
DMER0A000C: 指定S-VOLはコマンドデバイスです。LUのペア状態を確認してください。

50a000d
DMER0A000D: 指定P-VOLはリモートレプリケーションでペアを生成済みです。LUのペア状態を確認してください。

50a000e
DMER0A000E: 指定S-VOLはリモートレプリケーションでペアを生成済みです。LUのペア状態を確認してください。

50a000f
DMER0A000F: 指定P-VOLはリモートレプリケーションでペアを生成済みです。LUのペア状態を確認してください。

50a0010
DMER0A0010: 指定S-VOLはリモートレプリケーションでペアを生成済みです。LUのペア状態を確認してください。

50a0011
DMER0A0011: 指定P-VOLは常駐LUまたは予約常駐LUです。LUの状態を確認してください。

50a0012
DMER0A0012: 指定S-VOLは常駐LUまたは予約常駐LUです。LUの状態を確認してください。

50a0013
DMER0A0013: 指定P-VOLはSnapShotでペアを生成済みです。LUのペア状態を確認してください。

50a0014
DMER0A0014: 指定S-VOLはSnapShotでペアを生成済みです。LUのペア状態を確認してください。

50a0015
DMER0A0015: 指定P-VOLはプール用LUです。LUの状態を確認してください。

50a0016
DMER0A0016: 指定S-VOLはプール用LUです。LUの状態を確認してください。

50a0017
DMER0A0017: 指定P-VOLはFormat中です。Formatが完了してから再実行してください。

50a0018
DMER0A0018: 指定S-VOLはFormat中です。Formatが完了してから再実行してください。

50a0019
DMER0A0019: 指定P-VOLはDM-LUです。LUの状態を確認してください。

50a001a
DMER0A001A: 指定S-VOLはDM-LUです。LUの状態を確認してください。

50a001b
DMER0A001B: DM-LUが未定義です。DM-LUを定義してから再実行してください。

50a001c
DMER0A001C: 指定P-VOLにWrite未完があります。LUの状態を確認してください。

50a001d
DMER0A001D: 差分BITマップに割り当てできません。不要なペアを解除してください。

50a001e
DMER0A001E: 指定P-VOLは統合LUのSubLUです。LUの状態を確認してください。

50a001f
DMER0A001F: 指定S-VOLは統合LUのSubLUです。LUの状態を確認してください。

50a0020
DMER0A0020: 指定P-VOLと指定S-VOLのサイズが不一致です。同一サイズのLUを指定してください。

50a0021
DMER0A0021: 指定P-VOLと指定S-VOLの担当DIRが不一致です。同一DIR所属のLUを指定してください。

50a0022
DMER0A0022: 指定P-VOLと指定S-VOLのLUNが同一です。LUNを確認してください。

50a0023
DMER0A0023: すでに，最大ペア数を生成済みです（ShadowImageのペア数を含む）。不要なペアを解除してください。

50a0024
DMER0A0024: 指定P-VOLはキャッシュパーティションの変更予約済みです。予約状態を解除してから再実行してください。

50a0025
DMER0A0025: 指定S-VOLはキャッシュパーティションの変更予約済みです。予約状態を解除してから再実行してください。

50a0026
DMER0A0026: 指定P-VOLと指定S-VOLの所属RAIDグループが同一です。異なるRAIDグループを指定してください。

50a0027
DMER0A0027: 指定P-VOLはリザーブLUです。LUの状態を確認してください。

50a0028
DMER0A0028: 指定S-VOLはリザーブLUです。LUの状態を確認してください。

50a0029
DMER0A0029: 指定S-VOLのアクセスレベルが通常以外です。LUのアクセスレベルを確認してください。

50a002c
DMER0A002C: 指定MU#が8以上です。指定MU#を確認してください。

50a002d
DMER0A002D: 指定正ポート#が範囲外です。指定正ポート#を確認してください。

50a002e
DMER0A002E: 指定副ポート#が範囲外です。指定副ポート#を確認してください。

50a002f
DMER0A002F: 指定正シーケンス#が自装の装置IDと不一致です。指定正シーケンス#を確認してください。

50a0030
DMER0A0030: 指定副シーケンス#が自装の装置IDと不一致です。指定副シーケンス#を確認してください。

50a0031
DMER0A0031: 当該ペアはナビゲーターなどからのマイグレーション開始指示によるペアです。指定ペアのオーナーIDを確認してください。

50a0032
DMER0A0032: 指定P-VOLの所属RAIDグループを構成しているディスクドライブがスピンダウンしています。RAIDグループの状態を確認してください。

50a0033
DMER0A0033: 指定S-VOLの所属RAIDグループを構成しているディスクドライブがスピンダウンしています。RAIDグループの状態を確認してください。

50a0034
DMER0A0034: マイグレーション状態がデータコピー中，データコピー失敗，またはデータコピー完了です。マイグレーション状態を確認してください。

50a0035
DMER0A0035: マイグレーション状態がアクセスパス切り替え中またはアクセスパス切り替え失敗です。マイグレーション状態を確認してください。

50a0036
DMER0A0036: 指定LUが所属するRAIDグループの状態がNormal以外を示しています。状態がNormalになってから再度実行してください。

5810001​
DMER810001: リモート側アレイ装置へのパスが2つとも閉塞しました。パスの状態を確認してください。

5810002​
DMER810002: 処理中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5810003​
DMER810003: 処理中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5810004​
DMER810004: 処理中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

581000a
DMER81000A: リモート側アレイ装置がコマンド受領中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581000f
DMER81000F: リモート側アレイ装置のパスが閉塞しました。パスの状態を確認してください。

581002c
DMER81002C: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581002d
DMER81002D: リモート側アレイ装置のS-VOLがフォーマット中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581002e
DMER81002E: リモート側アレイ装置が擬似計画停止中です。擬似計画停止後に再実行してください。

581002f
DMER81002F: リモート側アレイ装置が擬似計画停止後です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5810030​
DMER810030: S-VOLが未定義またはリザーブLU，DMLUに指定されています。LUの状態を確認してください。

5810031​
DMER810031: 指定されたS-VOLは異なるアレイ装置と既にペアが作成されています。ペア情報を確認してください。

5810033​
DMER810033: リモート側アレイ装置がオン中ファームウェア交換中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5810034​
DMER810034: コマンドエラーが発生しました。しばらく待ってから，再度実行してください。

5810035​
DMER810035: リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションの有償オプションが無効です。有償オプションを解錠・有効にしてください。またはリモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

5810036​
DMER810036: 処理中です。しばらく待ってから，再度実行してください。S-VOLに指定したLUが所属するRAIDグループの状態がNormal以外のときは，Normalになってから再度実行してください。

5810037​
DMER810037: リモート側アレイ装置が処理中です。しばらく待ってから，LUのペア状態およびアレイID，または接続きょう体数およびグループ番号を確認し，再度実行してください。または，リモート側アレイ装置の対象S-VOLまたは対象S-VOLにカスケードしたShadowImageのS-VOLがDPプール容量枯渇または当該コピーによりDPプール容量枯渇となるため，指定S-VOLへのコピー処理が実行できません。DPプール容量枯渇を解決してから，再度実行してください。または対象LUの状態が正常または縮退以外です。対象LUの状態を正常か縮退にしてください。または全容量割当モードは未サポート機能です。アレイ装置のファームウェアバージョンを確認してください。

5810038​
DMER810038: リモート側アレイ装置へのパスが2つとも閉塞しました。パスの状態を確認してください。

5810039​
DMER810039: 処理中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

581003a
DMER81003A: リモート側アレイ装置が処理中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

581003e
DMER81003E: S-VOLコマンド受領中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5810042​
DMER810042: サポート容量を超えています。リモート側アレイ装置の不要なペアを削除してください。

5810058​
DMER810058: リモート側アレイ装置のShadowImageのP-VOLがFailure（S-VOL Switch）状態です。保守員に連絡してください。

5810060​
DMER810060: ローカル側サブシステムのパスが異常です。パスの状態を確認してください。

5810061​
DMER810061: ローカル側サブシステムのパスが異常です。パスの状態を確認してください。

5810062​
DMER810062: ローカル側サブシステムのパスが異常です。パスの状態を確認してください。

5810063​
DMER810063: ローカル側サブシステムのパスが異常です。パスの状態を確認してください。

58100d4
DMER8100D4: リモート側アレイ装置のS-VOLに指定したLUが既にP-VOLになっています。リモート側アレイ装置のLUの状態を確認してください。

58100d9
DMER8100D9: リモート側アレイ装置の状態がリモートレプリケーションのペア操作不可の条件になっています。装置ID，ローカルレプリケーションペア状態，リモートレプリケーションペア状態，対象LUの所属するRAIDグループの状態を確認ください。RAIDグループの状態がNormal以外のときはNormalになってから再度実行してください。

58100e0
DMER8100E0: リモート側アレイ装置がオートマイグレーション中です。マイグレーションを完了させた後に，再実行してください。

58100e5
DMER8100E5: リモート側アレイ装置のS-VOLに指定したLUが所属するRAIDグループの状態がNormal以外です。状態がNormalになってから再度実行してください。

58100e8
DMER8100E8: リモート側アレイ装置が他のアレイ装置からのペア操作を実行中です。他のアレイ装置からのペア操作が完了してから，再度実行してください。

58100ef
DMER8100EF: リモート側アレイ装置の対象S-VOLまたは対象S-VOLにカスケードしたShadowImageのS-VOLがDPプール容量枯渇または当該コピーによりDPプール容量枯渇となるため，指定S-VOLへのコピー処理が実行できません。DPプール容量枯渇を解決してから，再度実行してください。

58100f3
DMER8100F3: リモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

5810103​
DMER810103: DM-LUの容量が枯渇しているため処理が実行できません。DM-LUの容量を追加してください。

5810106​
DMER810106: 指定したLUは内部処理実施中です。しばらく待ってから再実行してください。

5810109​
DMER810109: DM-LUが閉塞しているため処理が実行できません。DM-LUの状態を回復してください。

581010c
DMER81010C: DM-LUが所属するDPプールが閉塞しているため，処理が実行できません。DPプールの回復を実施してください。

581010f
DMER81010F: DM-LUにPINがあります。PINを回復させた後に再実施してください。

5810112​
DMER810112: DM-LUが所属しているDPプールの容量が不足しているため実行できません。DPプール容量の拡張を実施してください。

5810115​
DMER810115: DM-LUにライト未完があるため処理が実行できません。指定したペアとカスケードしているShadowImageペアを削除してください。

5811001​
DMER811001: リモート側アレイ装置へのパスが2つとも閉塞しました。パスの状態を確認してください。

5811002​
DMER811002: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5811003​
DMER811003: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5811004​
DMER811004: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581100a
DMER81100A: リモート側アレイ装置がコマンド受領中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581100f
DMER81100F: リモート側アレイ装置のパスが閉塞しました。パスの状態を確認してください。

581102c
DMER81102C: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581102d
DMER81102D: リモート側アレイ装置のS-VOLがフォーマット中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581102e
DMER81102E: リモート側アレイ装置が擬似計画停止中です。擬似計画停止後に再実行してください。

581102f
DMER81102F: リモート側アレイ装置が擬似計画停止後です。しばらく待ってから，再実行してください。

5811030​
DMER811030: S-VOLが未定義またはリザーブLU，DMLUに指定されています。LUの状態を確認してください。

5811031​
DMER811031: 指定されたS-VOLは異なるアレイ装置と既にペアが作成されています。ペア情報を確認してください。

5811033​
DMER811033: リモート側アレイ装置がオン中ファームウェア交換中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5811034​
DMER811034: コマンドエラーが発生しました。しばらく待ってから，再実行してください。

5811035​
DMER811035: リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションの有償オプションが無効です。有償オプションを解錠・有効にしてください。またはリモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

5811036​
DMER811036: 処理中です。しばらく待ってから，再度実行してください。S-VOLに指定したLUが所属するRAIDグループの状態がNormal以外のときは，Normalになってから再度実行してください。

5811037​
DMER811037: リモート側アレイ装置が処理中です。LUのペア状態およびアレイID，または接続きょう体数およびCTG番号を確認し，再実行してください。または対象LUの状態が正常または縮退以外です。対象LUの状態を正常か縮退にしてください。または全容量割当モードは未サポート機能です。アレイ装置のファームウェアバージョンを確認してください。

5811038​
DMER811038: リモート側アレイ装置のパスが2つとも閉塞しました。パスの状態を確認してください。

5811039​
DMER811039: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581103a
DMER81103A: リモート側アレイ装置が処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581103e
DMER81103E: S-VOLコマンド受領中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5811042​
DMER811042: サポート容量を超えています。リモート側アレイ装置の不要なペアを削除してください。

5811058​
DMER811058: リモート側アレイ装置のShadowImageのP-VOLがFailure（S-VOL Switch）状態です。保守員に連絡してください。

58110d4
DMER8110D4: リモート側アレイ装置のS-VOLに指定したLUが既にP-VOLになっています。リモート側アレイ装置のLUの状態を確認してください。

58110e0
DMER8110E0: リモート側アレイ装置がオートマイグレーション中です。マイグレーションを完了させた後に，再実行してください。

58110e5
DMER8110E5: リモート側アレイ装置のS-VOLに指定したLUが所属するRAIDグループの状態がNormal以外です。状態がNormalになってから再度実行してください。

58110e8
DMER8110E8: リモート側アレイ装置が他のアレイ装置からのペア操作を実行中です。他のアレイ装置からのペア操作が完了してから，再度実行してください。

58110f3
DMER8110F3: リモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

5811103​
DMER811103: DM-LUの容量が枯渇しているため処理が実行できません。DM-LUの容量を追加してください。

5811106​
DMER811106: 指定したLUは内部処理実施中です。しばらく待ってから再実行してください。

5811109​
DMER811109: DM-LUが閉塞しているため処理が実行できません。DM-LUの状態を回復してください。

581110c
DMER81110C: DM-LUが所属するDPプールが閉塞しているため，処理が実行できません。DPプールの回復を実施してください。

581110f
DMER81110F: DM-LUにPINがあります。PINを回復させた後に再実施してください。

5811112​
DMER811112: DM-LUが所属しているDPプールの容量が不足しているため実行できません。DPプール容量の拡張を実施してください。

5811115​
DMER811115: DM-LUにライト未完があるため処理が実行できません。指定したペアとカスケードしているShadowImageペアを削除してください。

5812001​
DMER812001: リモート側アレイ装置へのパスが2つとも閉塞しました。パスの状態を確認してください。

5812002​
DMER812002: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5812003​
DMER812003: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5812004​
DMER812004: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581200a
DMER81200A: リモート側アレイ装置がコマンド受領中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581200f
DMER81200F: リモート側アレイ装置のパスが閉塞しました。パスの状態を確認してください。

581202c
DMER81202C: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581202d
DMER81202D: リモート側アレイ装置のS-VOLがフォーマット中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581202e
DMER81202E: リモート側アレイ装置が擬似計画停止中です。擬似計画停止後に再実行してください。

581202f
DMER81202F: リモート側アレイ装置が擬似計画停止後です。しばらく待ってから，再実行してください。

5812030​
DMER812030: S-VOLが未定義またはリザーブLU，DMLUに指定されています。LUの状態を確認してください。

5812031​
DMER812031: リモート側アレイ装置の対象LUは異なるアレイ装置と既にペアが作成されています。ペア情報を確認してください。

5812033​
DMER812033: リモート側アレイ装置がオン中ファームウェア交換中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5812034​
DMER812034: コマンドエラーが発生しました。しばらく待ってから，再実行してください。

5812035​
DMER812035: リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションの有償オプションが無効です。有償オプションを解錠・有効にしてください。またはリモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

5812036​
DMER812036: 処理中です。しばらく待ってから，再度実行してください。S-VOLが所属するRAIDグループの状態がNormal以外のときは，Normalになってから再度実行してください。

5812037​
DMER812037: リモート側アレイ装置が処理中です。しばらく待ってから，LUのペア状態およびアレイID，または接続きょう体数およびグループ番号を確認し，再実行してください。 またはリモート側アレイ装置の対象S-VOLまたは対象S-VOLにカスケードしたShadowImageのS-VOLがDPプール容量枯渇または当該コピーによりDPプール容量枯渇となるため，指定S-VOLへのコピー処理が実行できません。DPプール容量枯渇を解決してから，再度実行してください。

5812038​
DMER812038: リモート側アレイ装置へのパスが2つとも閉塞しました。パスの状態を確認してください。

5812039​
DMER812039: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581203a
DMER81203A: リモート側アレイ装置が処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581203e
DMER81203E: S-VOLコマンド受領中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

58120d4
DMER8120D4: リモート側アレイ装置のS-VOLに指定したLUが既にP-VOLになっています。リモート側アレイ装置のLUの状態を確認してください。

58120e0
DMER8120E0: リモート側アレイ装置がオートマイグレーション中です。マイグレーションを完了させた後に，再実行してください。

58120e5
DMER8120E5: リモート側アレイ装置のS-VOLが所属するRAIDグループの状態がNormal以外です。状態がNormalになってから再度実行してください。

58120e8
DMER8120E8: リモート側アレイ装置が他のアレイ装置からのペア操作を実行中です。他のアレイ装置からのペア操作が完了してから，再度実行してください。

58120ef
DMER8120EF: リモート側アレイ装置の対象S-VOLまたは対象S-VOLにカスケードしたShadowImageのS-VOLがDPプール容量枯渇または当該コピーによりDPプール容量枯渇となるため，指定S-VOLへのコピー処理が実行できません。DPプール容量枯渇を解決してから，再度実行してください。

58120f3
DMER8120F3: リモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

5812109​
DMER812109: DM-LUが閉塞しているため処理が実行できません。DM-LUの状態を回復してください。

581210c
DMER81210C: DM-LUが所属するDPプールが閉塞しているため，処理が実行できません。DPプールの回復を実施してください。

581210f
DMER81210F: DM-LUにPINがあります。PINを回復させた後に再実施してください。

5812112​
DMER812112: DM-LUが所属しているDPプールの容量が不足しているため実行できません。DPプール容量の拡張を実施してください。

5812115​
DMER812115: DM-LUにライト未完があるため処理が実行できません。指定したペアとカスケードしているShadowImageペアを削除してください。

5813001​
DMER813001: リモート側アレイ装置へのパスが2つとも閉塞しました。パスの状態を確認してください。

5813002​
DMER813002: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5813003​
DMER813003: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5813004​
DMER813004: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581300a
DMER81300A: リモート側アレイ装置がコマンド受領中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581300f
DMER81300F: リモート側アレイ装置のパスが閉塞しました。パスの状態を確認してください。

581301e
DMER81301E: リモート側アレイ装置の状態がリモートレプリケーションのペア操作不可の条件になっています。LUのペア状態，所属するRAIDグループの状態，使用メモリ再構築状態，DM-LUの状態，DM-LUが所属するDPプールの状態を確認してください。RAIDグループの状態がNormal以外のときはNormalになってから再度実行してください。メモリ再構築中の場合，メモリ再構築が完了後，再度実行してください。DM-LUの状態が閉塞している場合，DM-LUを回復してください。DM-LUの所属するDPプールの状態がNormal以外のときはNormalになってから再度実行してください。DM-LUにPINがある場合，PINを回復させた後に再度実行してください。

581302c
DMER81302C: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581302d
DMER81302D: リモート側アレイ装置のS-VOLがフォーマット中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581302e
DMER81302E: リモート側アレイ装置が擬似計画停止中です。擬似計画停止後に再実行してください。

581302f
DMER81302F: リモート側アレイ装置が擬似計画停止後です。しばらく待ってから，再実行してください。

5813030​
DMER813030: S-VOLが未定義またはリザーブLU，DMLUに指定されています。LUの状態を確認してください。

5813031​
DMER813031: リモート側アレイ装置の対象LUは異なるアレイ装置と既にペアが作成されています。ペア情報を確認してください。

5813033​
DMER813033: リモート側アレイ装置がオン中ファームウェア交換中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5813034​
DMER813034: コマンドエラーが発生しました。しばらく待ってから，再実行してください。

5813035​
DMER813035: リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションの有償オプションが無効です。有償オプションを解錠・有効にしてください。またはリモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

5813036​
DMER813036: 処理中です。しばらく待ってから，再度実行してください。S-VOLが所属するRAIDグループの状態がNormal以外のときは，Normalになってから再度実行してください。

5813037​
DMER813037: リモート側アレイ装置が処理中です。LUのペア状態およびアレイID，または接続きょう体数およびCTG番号を確認し，再実行してください。

5813038​
DMER813038: リモート側アレイ装置へのパスが2つとも閉塞しました。パスの状態を確認してください。

5813039​
DMER813039: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581303a
DMER81303A: リモート側アレイ装置が処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581303e
DMER81303E: S-VOLコマンド受領中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

58130d4
DMER8130D4: リモート側アレイ装置のS-VOLに指定したLUが既にP-VOLになっています。リモート側アレイ装置のLUの状態を確認してください。

58130d9
DMER8130D9: リモート側アレイ装置の状態がリモートレプリケーションのペア操作不可の条件になっています。装置ID，ローカルレプリケーションペア状態，リモートレプリケーションペア状態，対象LUの所属するRAIDグループの状態，使用メモリ再構築状態，DM-LUの状態，DM-LUが所属するDPプールの状態を確認してください。RAIDグループの状態がNormal以外のときはNormalになってから再度実行してください。メモリ再構築中の場合，メモリ再構築が完了後，再度実行してください。DM-LUの状態が閉塞している場合，DM-LUを回復してください。DM-LUの所属するDPプールの状態がNormal以外のときはNormalになってから再度実行してください。DM-LUにPINがある場合，PINを回復させた後に再度実行してください。

58130de
DMER8130DE: リモート側アレイ装置がオートマイグレーション中です。マイグレーションを完了させた後に，再実行してください。

58130e0
DMER8130E0: リモート側アレイ装置がオートマイグレーション中です。マイグレーションを完了させた後に，再実行してください。

58130e2
DMER8130E2: リモート側アレイ装置がデータ移行中です。データ移行が完了した後に，再度実行してください。

58130e3
DMER8130E3: リモート側アレイ装置のS-VOLが所属するRAIDグループの状態がNormal以外です。状態がNormalになってから再度実行してください。

58130e5
DMER8130E5: リモート側アレイ装置のS-VOLが所属するRAIDグループの状態がNormal以外です。状態がNormalになってから再度実行してください。

58130e8
DMER8130E8: リモート側アレイ装置が他のアレイ装置からのペア操作を実行中です。他のアレイ装置からのペア操作が完了してから，再度実行してください。

58130f2
DMER8130F2: リモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

58130f3
DMER8130F3: リモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

5813107​
DMER813107: DM-LUが閉塞しているため処理が実行できません。DM-LUの状態を回復してください。

5813109​
DMER813109: DM-LUが閉塞しているため処理が実行できません。DM-LUの状態を回復してください。

581310a
DMER81310A: DM-LUが所属するDPプールが閉塞しているため，処理が実行できません。DPプールの回復を実施してください。

581310c
DMER81310C: DM-LUが所属するDPプールが閉塞しているため，処理が実行できません。DPプールの回復を実施してください。

581310d
DMER81310D: DM-LUにPINがあります。PINを回復させた後に再実施してください。

581310f
DMER81310F: DM-LUにPINがあります。PINを回復させた後に再実施してください。

5813110​
DMER813110: DM-LUが所属しているDPプールの容量が不足しているため実行できません。DPプール容量の拡張を実施してください。

5813112​
DMER813112: DM-LUが所属しているDPプールの容量が不足しているため実行できません。DPプール容量の拡張を実施してください。

5814001​
DMER814001: リモート側アレイ装置へのパスが2つとも閉塞しました。パスの状態を確認してください。

5814002​
DMER814002: 処理中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5814003​
DMER814003: 処理中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5814004​
DMER814004: 処理中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

581400a
DMER81400A: リモート側アレイ装置がコマンド受領中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

581400f
DMER81400F: ローカル側アレイ装置のパスが閉塞しました。パスの状態を確認してください。

581401e
DMER81401E: リモート側アレイ装置の状態がリモートレプリケーションのペア操作不可の条件になっています。LUのペア状態，RAIDグループの状態，使用メモリ再構築状態，DM-LUの状態，DM-LUが所属するDPプールの状態を確認してください。RAIDグループの状態がNormal以外のときはNormalになってから再度実行してください。メモリ再構築中の場合，メモリ再構築が完了後，再度実行してください。DM-LUの状態が閉塞している場合，DM-LUを回復してください。DM-LUの所属するDPプールの状態がNormal以外のときはNormalになってから再度実行してください。DM-LUにPINがある場合，PINを回復させた後に再度実行してください。

581402c
DMER81402C: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581402d
DMER81402D: リモート側アレイ装置のS-VOLがフォーマット中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

581402e
DMER81402E: リモート側アレイ装置が擬似計画停止中です。擬似計画停止後に再実行してください。

581402f
DMER81402F: リモート側アレイ装置が擬似計画停止後です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5814030​
DMER814030: S-VOLが未定義またはリザーブLU，DMLUに指定されています。LUの状態を確認してください。

5814031​
DMER814031: リモート側アレイ装置の対象LUは異なるアレイ装置と既にペアが作成されています。ペア情報を確認してください。

5814033​
DMER814033: リモート側アレイ装置がオン中ファームウェア交換中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5814034​
DMER814034: コマンドエラーが発生しました。しばらく待ってから，再実行してください。

5814035​
DMER814035: リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションの有償オプションが無効です。有償オプションを解錠・有効にしてください。またはリモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

5814036​
DMER814036: 処理中です。しばらく待ってから，再度実行してください。S-VOLが所属するRAIDグループの状態がNormal以外のときは，Normalになってから再度実行してください。

5814037​
DMER814037: リモート側アレイ装置が処理中です。LUのペア状態およびアレイID，または接続きょう体数およびCTG番号を確認し，再実行してください。

5814038​
DMER814038: リモート側アレイ装置へのパスが2つとも閉塞しました。パスの状態を確認してください。

5814039​
DMER814039: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581403a
DMER81403A: リモート側アレイ装置が処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581403e
DMER81403E: S-VOLコマンド受領中です。しばらく待ってから，再実行してください。

58140d4
DMER8140D4: リモート側アレイ装置のS-VOLに指定したLUが既にP-VOLになっています。リモート側アレイ装置のLUの状態を確認してください。

58140d9
DMER8140D9: リモート側アレイ装置の状態がリモートレプリケーションのペア操作不可の条件になっています。装置ID，ローカルレプリケーションペア状態，リモートレプリケーションペア状態，対象LUの所属するRAIDグループの状態，使用メモリ再構築状態，DM-LUの状態，DM-LUが所属するDPプールの状態を確認してください。RAIDグループの状態がNormal以外のときはNormalになってから再度実行してください。メモリ再構築中の場合，メモリ再構築が完了後，再度実行してください。DM-LUの状態が閉塞している場合，DM-LUを回復してください。DM-LUの所属するDPプールの状態がNormal以外のときはNormalになってから再度実行してください。DM-LUにPINがある場合，PINを回復させた後に再度実行してください。

58140de
DMER8140DE: リモート側アレイ装置がオートマイグレーション中です。マイグレーションを完了させた後に，再実行してください。

58140e0
DMER8140E0: リモート側アレイ装置がオートマイグレーション中です。マイグレーションを完了させた後に，再実行してください。

58140e2
DMER8140E2: リモート側アレイ装置がデータ移行中です。データ移行が完了した後に，再度実行してください。

58140e3
DMER8140E3: リモート側アレイ装置のS-VOLが所属するRAIDグループの状態がNormal以外です。状態がNormalになってから再度実行してください。

58140e5
DMER8140E5: リモート側アレイ装置のS-VOLが所属するRAIDグループの状態がNormal以外です。状態がNormalになってから再度実行してください。

58140e8
DMER8140E8: リモート側アレイ装置が他のアレイ装置からのペア操作を実行中です。他のアレイ装置からのペア操作が完了してから，再度実行してください。

58140f2
DMER8140F2: リモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

58140f3
DMER8140F3: リモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

5814107​
DMER814107: DM-LUが閉塞しているため処理が実行できません。DM-LUの状態を回復してください。

5814109​
DMER814109: DM-LUが閉塞しているため処理が実行できません。DM-LUの状態を回復してください。

581410a
DMER81410A: DM-LUが所属するDPプールが閉塞しているため，処理が実行できません。DPプールの回復を実施してください。

581410c
DMER81410C: DM-LUが所属するDPプールが閉塞しているため，処理が実行できません。DPプールの回復を実施してください。

581410d
DMER81410D: DM-LUにPINがあります。PINを回復させた後に再実施してください。

581410f
DMER81410F: DM-LUにPINがあります。PINを回復させた後に再実施してください。

5814110​
DMER814110: DM-LUが所属しているDPプールの容量が不足しているため実行できません。DPプール容量の拡張を実施してください。

5814112​
DMER814112: DM-LUが所属しているDPプールの容量が不足しているため実行できません。DPプール容量の拡張を実施してください。

5815001​
DMER815001: リモート側アレイ装置へのパスが2つとも閉塞しました。パスの状態を確認してください。

5815002​
DMER815002: 処理中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5815003​
DMER815003: 処理中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5815004​
DMER815004: 処理中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

581500a
DMER81500A: リモート側アレイ装置がコマンド受領中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

581500f
DMER81500F: リモート側アレイ装置のパスが閉塞しました。パスの状態を確認してください。

581502c
DMER81502C: 処理中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

581502d
DMER81502D: リモート側アレイ装置のS-VOLがフォーマット中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

581502e
DMER81502E: リモート側アレイ装置が擬似計画停止中です。擬似計画停止後に再実行してください。

581502f
DMER81502F: リモート側アレイ装置が擬似計画停止後です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5815030​
DMER815030: S-VOLが未定義またはリザーブLU，DMLUに指定されています。LUの状態を確認してください。

5815031​
DMER815031: リモート側アレイ装置の対象LUは異なるアレイ装置と既にペアが作成されています。ペア情報を確認してください。

5815033​
DMER815033: リモート側アレイ装置がオン中ファームウェア交換中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5815034​
DMER815034: コマンドエラーが発生しました。しばらく待ってから，再度実行してください。

5815035​
DMER815035: リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションの有償オプションが無効です。有償オプションを解錠・有効にしてください。またはリモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

5815036​
DMER815036: 処理中です。しばらく待ってから，再度実行してください。S-VOLが所属するRAIDグループの状態がNormal以外のときは，Normalになってから再度実行してください。

5815037​
DMER815037: リモート側アレイ装置が処理中です。しばらく待ってから，LUのペア状態およびアレイID，または接続きょう体数およびグループ番号を確認し，再実行してください。またはリモート側アレイ装置の対象S-VOLまたは対象S-VOLにカスケードしたShadowImageのS-VOLがDPプール容量枯渇または当該コピーによりDPプール容量枯渇となるため，指定S-VOLへのコピー処理が実行できません。DPプール容量枯渇を解決してから，再度実行してください。

5815038​
DMER815038: リモート側アレイ装置へのパスが2つとも閉塞しました。パスの状態を確認してください。

5815039​
DMER815039: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581503a
DMER81503A: リモート側アレイ装置が処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581503e
DMER81503E: S-VOLコマンド受領中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

58150d4
DMER8150D4: リモート側アレイ装置のS-VOLに指定したLUが既にP-VOLになっています。リモート側アレイ装置のLUの状態を確認してください。

58150e0
DMER8150E0: リモート側アレイ装置がオートマイグレーション中です。マイグレーションを完了させた後に，再実行してください。

58150e5
DMER8150E5: リモート側アレイ装置のS-VOLが所属するRAIDグループの状態がNormal以外です。状態がNormalになってから再度実行してください。

58150e8
DMER8150E8: リモート側アレイ装置が他のアレイ装置からのペア操作を実行中です。他のアレイ装置からのペア操作が完了してから，再度実行してください。

58150ef
DMER8150EF: リモート側アレイ装置の対象S-VOLまたは対象S-VOLにカスケードしたShadowImageのS-VOLがDPプール容量枯渇または当該コピーによりDPプール容量枯渇となるため，指定S-VOLへのコピー処理が実行できません。DPプール容量枯渇を解決してから，再度実行してください。

58150f3
DMER8150F3: リモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

5815109​
DMER815109: DM-LUが閉塞しているため処理が実行できません。DM-LUの状態を回復してください。

581510c
DMER81510C: DM-LUが所属するDPプールが閉塞しているため，処理が実行できません。DPプールの回復を実施してください。

581510f
DMER81510F: DM-LUにPINがあります。PINを回復させた後に再実施してください。

5815112​
DMER815112: DM-LUが所属しているDPプールの容量が不足しているため実行できません。DPプール容量の拡張を実施してください。

5815115​
DMER815115: DM-LUにライト未完があるため処理が実行できません。指定したペアとカスケードしているShadowImageペアを削除してください。

5816022​
DMER816022: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5816023​
DMER816023: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5816024​
DMER816024: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5816025​
DMER816025: リモート側アレイ装置のS-VOLがフォーマット中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5816026​
DMER816026: リモート側アレイ装置が擬似計画停止中です。擬似計画停止後に再実行してください。

5816027​
DMER816027: リモート側アレイ装置が擬似計画停止後です。しばらく待ってから，再実行してください。

5816028​
DMER816028: リモート側アレイ装置にてペア操作のコマンドを実行中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5816029​
DMER816029: コマンドエラーが発生しました。しばらく待ってから，再実行してください。

581602a
DMER81602A: リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションの有償オプションが無効です。有償オプションを解錠・有効にしてください。

581602b
DMER81602B: リモート側アレイ装置へのパスが2つとも閉塞しました。パスの状態を確認してください。

581602c
DMER81602C: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581602d
DMER81602D: リモート側アレイ装置のS-VOLがフォーマット中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

581602e
DMER81602E: リモート側アレイ装置が擬似計画停止中です。擬似計画停止後に再実行してください。

581602f
DMER81602F: リモート側アレイ装置が擬似計画停止後です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5816030​
DMER816030: S-VOLが未定義またはリザーブLU，DMLUに指定されています。LUの状態を確認してください。

5816031​
DMER816031: 指定されたS-VOLは異なるアレイ装置と既にペアが作成されています。ペア情報を確認してください。

5816032​
DMER816032: リモート側アレイ装置にてペア操作のコマンドを実行中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5816033​
DMER816033: リモート側サブシステムがオン中ファームウェア交換中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5816035​
DMER816035: リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションの有償オプションが無効です。有償オプションを解錠・有効にしてください。またはリモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

5816038​
DMER816038: リモート側アレイ装置へのパスが2つとも閉塞しました。パスの状態を確認してください。

5816041​
DMER816041: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5816042​
DMER816042: リモート側アレイ装置において，リモートレプリケーションペアのサポート容量を超えています。SnapShotペアの全P-VOL，リモートレプリケーションペアの全P-VOLおよび全S-VOL，データプールの容量を確認し，搭載しているキャッシュでサポートされる容量以下にしてください。

5816086​
DMER816086: リモート側アレイ装置のS-VOLがコマンドデバイスに指定されています。リモート側アレイ装置のコマンドデバイス以外をS-VOLに指定してください。

5816087​
DMER816087: リモート側アレイ装置のS-VOLがFormat実行中です。Formatが完了してから，再度ペアを生成してください。またはリモート側アレイ装置の対象S-VOLに指定されたLU はDynamic Provisioningの管理情報を更新中です。しばらく待ってから，再度実行して下さい。

5816088​
DMER816088: リモート側アレイ装置のS-VOLがDM-LUに指定されています。リモート側アレイ装置のDM-LU以外をS-VOLに指定してください。

5816089​
DMER816089: リモート側アレイ装置のS-VOLがS-VOL Disableです。リモート側アレイ装置のLU状態を確認し，S-VOL Disableを解除して実行してください。

581608a
DMER81608A: リモート側アレイ装置がサポート容量を超えているためS-VOLがリモートレプリケーションの差分ビットを割り当てられません。リモート側アレイ装置の状態を確認してください。またはリモート側アレイ装置の対象S-VOLまたは対象S-VOLにカスケードしたShadowImageのS-VOLがDPプール容量枯渇または当該コピーによりDPプール容量枯渇となるため，指定S-VOLへのコピー処理が実行できません。DPプール容量枯渇を解決してから，再度実行してください。

581608b
DMER81608B: リモート側アレイ装置において，リモートレプリケーションペアのサポート容量を超えています。SnapShotペアの全P-VOL，リモートレプリケーションペアの全P-VOLおよび全S-VOL，データプールの容量を確認し，搭載しているキャッシュでサポートされる容量以下にしてください。

581608c
DMER81608C: 処理中です。しばらく待ってから再実行してください。

581608d
DMER81608D: リモート側アレイ装置のS-VOLがSnapShotペアとのカスケード条件を満たしていません。リモート側アレイ装置のLU状態を確認してください。

581608e
DMER81608E: リモート側アレイ装置のS-VOLがShadowImageペア生成済みです。リモートレプリケーションとShadowImageはカスケードできません。リモート側アレイ装置のLU状態を確認してください。

5816091​
DMER816091: リモート側アレイ装置の装置IDが異なるか，最大接続きょう体数の上限を超えています。リモート側アレイ装置の装置ID，接続きょう体数，またはグループ番号を確認してください。

5816094​
DMER816094: リモート側アレイ装置のS-VOLのRAIDレベルがRAID 0です。リモート側アレイ装置のRAIDレベルをRAID 0以外にしてください。

5816095​
DMER816095: リモート側アレイ装置のS-VOLが強制パリティ回復中です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから，再実行してください。

5816096​
DMER816096: リモート側アレイ装置のS-VOLがSnapShotのV-VOLです。リモートレプリケーションとSnapShotのV-VOLはカスケードできません。リモート側アレイ装置のLU状態を確認してください。

5816097​
DMER816097: リモート側アレイ装置のS-VOLに対して不当なコマンドを受領しました。リモート側アレイ装置の状態を確認してください。

581609a
DMER81609A: リモート側アレイ装置のS-VOLに指定したLUの状態が正常または縮退以外，または所属するRAIDグループの状態がNormal以外，またはDPプールに作成したLUです。リモート側アレイ装置のLU状態を確認してください。S-VOLに指定したLUが所属するRAIDグループの状態がNormal以外のときは，Normalになってから再度実行してください。S-VOLにDPプールに作成したLU以外のLUを指定してください。

581609b
DMER81609B: リモート側アレイ装置のS-VOLが17個以上のLUで統合されています。リモート側アレイ装置の統合LU数を16個以下にしてください。

581609c
DMER81609C: リモート側アレイ装置のS-VOLのLU容量がP-VOL容量と一致しません。リモート側アレイ装置のLU容量をP-VOLのLU容量と一致させてください。またはP-VOLとS-VOLの全容量割当モードの設定値が異なります。P-VOLおよびS-VOLの全容量割当モードを両方とも同じ設定値にしてください。または全容量割当モードは未サポート機能です。アレイ装置のファームウェアバージョンを確認してください。

581609d
DMER81609D: リモート側アレイ装置のS-VOLが常駐LUに設定されています。リモート側アレイ装置の常駐LU以外を指定してください。

581609e
DMER81609E: リモート側アレイ装置のS-VOLが統合されたLUに，1 GB未満のLUが含まれています。リモート側アレイ装置の統合LU状態を確認してください。

581609f
DMER81609F: SnapShotのスプリット，削除の内部処理の実行中です。しばらく待ってから，再実行してください。

58160a0
DMER8160A0: リモート側アレイ装置にプールLUがありません。リモート側アレイ装置にプールLUを作成してください。

58160a1
DMER8160A1: リモート側アレイ装置のS-VOLに指定したLUがプールLUです。プールLUはS-VOLに設定できません。リモート側アレイ装置のプールLUの状態を確認してください。

58160a2
DMER8160A2: リモート側アレイ装置のプールLUのLU状態が正常または縮退以外です。リモート側アレイ装置のプールLUの状態を確認してください。

58160a3
DMER8160A3: リモート側アレイ装置のプールLUが強制パリティ回復中です。リモート側アレイ装置のプールLUの状態を確認し，しばらく待ってから，再実行してください。または対象となるLUとデータプールの全容量割当モードの設定値が異なります。対象となるLUおよびデータプールの全容量割当モードを両方とも同じ設定値にしてください。

58160a4
DMER8160A4: リモート側アレイ装置のS-VOLがリモートレプリケーション+SnapShotで最大ペア数オーバです。リモート側アレイ装置の状態を確認してください。また，リモート側アレイ装置の不要なペアを削除してください。

58160a5
DMER8160A5: リモート側アレイ装置のS-VOLのリモートレプリケーションペア状態がFailureです。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

58160a6
DMER8160A6: リモート側アレイ装置のS-VOLのリモートレプリケーションペア状態がThreshold Overです。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

58160a7
DMER8160A7: リモート側アレイ装置のS-VOLのリモートレプリケーションペア状態がSplit（Read/Write不可）です。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

58160a8
DMER8160A8: リモート側アレイ装置のS-VOLのリモートレプリケーションペア状態がTakeover，またはS-VOLを直前の更新サイクルで確定した状態に戻す処理を行っています。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

58160a9
DMER8160A9: リモート側アレイ装置のS-VOLのリモートレプリケーションペア状態がSimplexです。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

58160aa
DMER8160AA: リモート側アレイ装置のS-VOLのリモートレプリケーションペア状態がSplitです。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

58160ab
DMER8160AB: リモート側アレイ装置のS-VOLのリモートレプリケーションペア状態がSimplexではありません。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

58160b4
DMER8160B4: リモート側アレイ装置のS-VOLがデフォルト担当コントローラに存在しない，かつ特殊処理継続不可です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

58160b5
DMER8160B5: リモート側アレイ装置のS-VOLがデフォルト担当コントローラに存在しない，かつLU単位切替え実行（開始）です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

58160b6
DMER8160B6: リモート側アレイ装置のS-VOLがデフォルト担当コントローラに存在しない，かつLU単位切替え実行（中）です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

58160b7
DMER8160B7: リモート側アレイ装置のS-VOLがデフォルト担当コントローラに存在しない，かつLU単位切替え元のコントローラが閉塞しています。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

58160b8
DMER8160B8: リモート側アレイ装置のS-VOLがLU単位切替え不可，かつシーケンシャルバッファ使用中です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

58160b9
DMER8160B9: リモート側アレイ装置のS-VOLがLU単位切替えが一時的にできません。しばらく待ってから実行してください。

58160ba
DMER8160BA: リモート側アレイ装置のS-VOLがLU単位切替え不可，かつPINがあります。サポートサービス利用ガイドに記載された連絡先にお問い合わせください。

58160bb
DMER8160BB: リモート側アレイ装置のS-VOLがLU単位切替えが一時的にできません。しばらく待ってから実行してください。

58160bc
DMER8160BC: リモート側アレイ装置のS-VOLがLU単位切替えが一時的にできません。しばらく待ってから実行してください。

58160bd
DMER8160BD: リモート側アレイ装置のS-VOLがLU単位切替えできずタイムアウトが発生しました。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

58160be
DMER8160BE: リモート側アレイ装置のS-VOLがLU単位切替え不可，かつグループ#が不正です。リモート側アレイ装置の状態を確認してください。

58160c0
DMER8160C0: リモート側アレイ装置のS-VOLがデフォルト担当コントローラーに存在しない，かつドライブスピンアップ中です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

58160c1
DMER8160C1: リモート側アレイ装置のS-VOLがデフォルト担当コントローラに存在しない，かつシステムコピー中です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

58160c2
DMER8160C2: リモート側アレイ装置のS-VOLがデフォルト担当コントローラに存在しない，かつ引継ぎ情報をライト中です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

58160c5
DMER8160C5: リモート側アレイ装置のサイクル時間が最小間隔未満です。リモート側アレイ装置に設定されているサイクル時間を確認してください。

58160d2
DMER8160D2: リモート側アレイ装置のS-VOLプール番号がSnapShotで使用中のものと異なっています。指定した，リモート側アレイ装置のプール番号を確認してください。

58160dd
DMER8160DD: プログラム内部エラーが発生しました。しばらく待ってから，再実行してください。解決しない場合，保守員へ連絡してください。

58160e0
DMER8160E0: リモート側アレイ装置がオートマイグレーション中です。マイグレーションを完了させた後に，再実行してください。

58160e5
DMER8160E5: リモート側アレイ装置のS-VOLに指定したLUが所属するRAIDグループの状態がNormal以外です。状態がNormalになってから再度実行してください。

58160e8
DMER8160E8: リモート側アレイ装置が他のアレイ装置からのペア操作を実行中です。他のアレイ装置からのペア操作が完了してから，再度実行してください。

58160ea
DMER8160EA: DPプールに作成したLUをS-VOLに指定しました。DPプールに作成したLU以外のLUを指定してください。

58160ed
DMER8160ED: リモート側アレイ装置の対象S-VOLに指定されたLU はDynamic Provisioningの管理情報を更新中です。しばらく待ってから，再度実行して下さい。

58160ef
DMER8160EF: リモート側アレイ装置の対象S-VOLまたは対象S-VOLにカスケードしたShadowImageのS-VOLがDPプール容量枯渇または当該コピーによりDPプール容量枯渇となるため，指定S-VOLへのコピー処理が実行できません。DPプール容量枯渇を解決してから，再度実行してください。

58160f3
DMER8160F3: リモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。または指定されたグループはサイクルコピー中かつカスケードしているSnapShotのグループがペア分割予約済みです。SnapShotのペア分割完了後に再実行してください。

58160f6
DMER8160F6: P-VOLとS-VOLの全容量割当モードの設定値が異なります。P-VOLおよびS-VOLの全容量割当モードを両方とも同じ設定値にしてください。または全容量割当モードは未サポート機能です。アレイ装置のファームウェアバージョンを確認してください。

58160f8
DMER8160F8: 対象となるLUとデータプールの全容量割当モードの設定値が異なります。対象となるLUおよびデータプールの全容量割当モードを両方とも同じ設定値にしてください。

5816123​
DMER816123: リモート側アレイ装置で使用するレプリケーションデータDPプールが存在しません。リモート側アレイ装置で使用するレプリケーションデータDPプールの状態を確認してください。

5816126​
DMER816126: リモート側アレイ装置で使用する管理領域DPプールが存在しません。リモート側アレイ装置で使用する管理領域DPプールの状態を確認してください。

5816129​
DMER816129: リモート側アレイ装置で使用するレプリケーションデータDPプールの状態が正常または縮退以外です。リモート側アレイ装置で使用するレプリケーションデータDPプールの状態を確認してください。

581612c
DMER81612C: リモート側アレイ装置で使用する管理領域DPプールの状態が正常または縮退以外です。リモート側アレイ装置で使用する管理領域DPプールの状態を確認してください。

581612f
DMER81612F: 指定されたリモート側アレイ装置で使用するレプリケーションデータDPプールは，指定されたS-VOLが現在使用しているDPプールと異なります。リモート側アレイ装置で使用するレプリケーションデータDPプール番号を確認してください。

5816133​
DMER816133: 指定されたリモート側アレイ装置で使用する管理領域DPプールは，指定されたS-VOLが現在使用しているDPプールと異なります。リモート側アレイ装置で使用する管理領域DPプール番号を確認してください。

5816136​
DMER816136: リモート側アレイ装置のレプリケーションデータDPプールでリモートレプリケーションペアの削除処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5816139​
DMER816139: リモート側アレイ装置の管理領域DPプールでリモートレプリケーションペアの削除処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581613c
DMER81613C: リモート側アレイ装置で既にリモートレプリケーションが使用可能な最大数のグループが存在します。リモートレプリケーションが使用しているグループ数を確認してください。

581613f
DMER81613F: ローカル側アレイ装置のサイクル時間が最小間隔未満です。ローカル側アレイ装置に設定されているサイクル時間を確認してください。

5816143​
DMER816143: 指定されたリモート側アレイ装置のレプリケーションデータDPプール，または管理領域DPプールは階層モードが有効かつ未サポートドライブ(SSDまたはFMD)のみで構成されたDPプールです。DPプールにTierを追加するか他のDPプールを指定して再実行してください。

5816146​
DMER816146: 指定されたグループはサイクルコピー中かつカスケードしているSnapShotのグループがペア分割予約済みです。SnapShotペア分割完了後に再実行してください。

5817022​
DMER817022: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5817023​
DMER817023: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5817024​
DMER817024: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5817025​
DMER817025: リモート側アレイ装置のS-VOLがフォーマット中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5817026​
DMER817026: リモート側アレイ装置が擬似計画停止中です。擬似計画停止後に再実行してください。

5817027​
DMER817027: リモート側アレイ装置が擬似計画停止後です。しばらく待ってから，再実行してください。

5817028​
DMER817028: リモート側アレイ装置にてペア操作のコマンドを実行中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5817029​
DMER817029: コマンドエラーが発生しました。しばらく待ってから，再実行してください。

581702a
DMER81702A: リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションの有償オプションが無効です。有償オプションを解錠・有効にしてください。

581702b
DMER81702B: リモート側アレイ装置へのパスが2つとも閉塞しました。パスの状態を確認してください。

581702c
DMER81702C: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581702d
DMER81702D: リモート側アレイ装置のS-VOLがフォーマット中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

581702e
DMER81702E: リモート側アレイ装置が擬似計画停止中です。擬似計画停止後に再実行してください。

581702f
DMER81702F: リモート側アレイ装置が擬似計画停止後です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5817030​
DMER817030: S-VOLが未定義またはリザーブLU，DMLUに指定されています。LUの状態を確認してください。

5817031​
DMER817031: 指定されたS-VOLは異なるアレイ装置と既にペアが作成されています。ペア情報を確認してください。

5817032​
DMER817032: リモート側アレイ装置にてペア操作のコマンドを実行中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5817033​
DMER817033: リモート側サブシステムがオン中ファームウェア交換中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5817035​
DMER817035: リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションの有償オプションが無効です。有償オプションを解錠・有効にしてください。またはリモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

5817038​
DMER817038: リモート側アレイ装置へのパスが2つとも閉塞しました。パスの状態を確認してください。

5817041​
DMER817041: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5817042​
DMER817042: リモート側アレイ装置において，リモートレプリケーションペアのサポート容量を超えています。SnapShotペアの全P-VOL，リモートレプリケーションペアの全P-VOLおよび全S-VOL，データプールの容量を確認し，搭載しているキャッシュでサポートされる容量以下にしてください。

5817086​
DMER817086: リモート側アレイ装置のS-VOLがコマンドデバイスに指定されています。リモート側アレイ装置のコマンドデバイス以外をS-VOLに指定してください。

5817087​
DMER817087: リモート側アレイ装置のS-VOLがFormat実行中です。Formatが完了してから，再度ペアを生成してください。またはリモート側アレイ装置の対象S-VOLに指定されたLU はDynamic Provisioningの管理情報を更新中です。しばらく待ってから，再度実行して下さい。

5817088​
DMER817088: リモート側アレイ装置のS-VOLがDM-LUに指定されています。リモート側アレイ装置のDM-LU以外をS-VOLに指定してください。

5817089​
DMER817089: リモート側アレイ装置のS-VOLがS-VOL Disableです。リモート側アレイ装置のLU状態を確認し，S-VOL Disableを解除して実行してください。

581708a
DMER81708A: リモート側アレイ装置のS-VOLがリモートレプリケーションの差分ビットを割り当てられません。リモート側アレイ装置の状態を確認してください。また，リモート側アレイ装置の不要なペアを削除してください。

581708b
DMER81708B: リモート側アレイ装置において，リモートレプリケーションペアのサポート容量を超えています。SnapShotペアの全P-VOL，リモートレプリケーションペアの全P-VOLおよび全S-VOL，データプールの容量を確認し，搭載しているキャッシュでサポートされる容量以下にしてください。

581708c
DMER81708C: 処理中です。しばらく待ってから再実行してください。

581708d
DMER81708D: リモート側アレイ装置のS-VOLがSnapShotペアとのカスケード条件を満たしていません。リモート側アレイ装置のLU状態を確認してください。

581708e
DMER81708E: リモート側アレイ装置のS-VOLがShadowImageペア生成済みです。リモートレプリケーションとShadowImageはカスケードできません。リモート側アレイ装置のLU状態を確認してください。

5817091​
DMER817091: リモート側アレイ装置の装置IDが異なるか，最大接続きょう体数の上限を超えています。リモート側アレイ装置の装置ID，接続きょう体数，またはグループ番号を確認してください。

5817094​
DMER817094: リモート側アレイ装置のS-VOLのRAIDレベルがRAID 0です。リモート側アレイ装置のRAIDレベルをRAID 0以外にしてください。

5817095​
DMER817095: リモート側アレイ装置のS-VOLが強制パリティ回復中です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから，再実行してください。

5817096​
DMER817096: リモート側アレイ装置のS-VOLがSnapShotのV-VOLです。リモートレプリケーションとSnapShotのV-VOLはカスケードできません。リモート側アレイ装置のLU状態を確認してください。

5817097​
DMER817097: リモート側アレイ装置のS-VOLに対して不当なコマンドを受領しました。リモート側アレイ装置の状態を確認してください。

5817098​
DMER817098: リモート側アレイ装置のS-VOLがキャッシュパーティションを変更中です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから，再実行してください。

581709a
DMER81709A: リモート側アレイ装置のS-VOLに指定したLUの状態が正常または縮退以外，または所属するRAIDグループの状態がNormal以外，またはDPプールに作成したLUです。リモート側アレイ装置のLU状態を確認してください。S-VOLに指定したLUが所属するRAIDグループの状態がNormal以外のときは，Normalになってから再度実行してください。S-VOLにDPプールに作成したLU以外のLUを指定してください。

581709b
DMER81709B: リモート側アレイ装置のS-VOLが17個以上のLUで統合されています。リモート側アレイ装置の統合LU数を16個以下にしてください。

581709c
DMER81709C: リモート側アレイ装置のS-VOLのLU容量がP-VOL容量と一致しません。リモート側アレイ装置のLU容量をP-VOLのLU容量と一致させてください。またはP-VOLとS-VOLの全容量割当モードの設定値が異なります。P-VOLおよびS-VOLの全容量割当モードを両方とも同じ設定値にしてください。または全容量割当モードは未サポート機能です。アレイ装置のファームウェアバージョンを確認してください。

581709d
DMER81709D: リモート側アレイ装置のS-VOLが常駐LUに設定されています。リモート側アレイ装置の常駐LU以外を指定してください。

581709e
DMER81709E: リモート側アレイ装置のS-VOLが統合されたLUに，1 GB未満のLUが含まれています。リモート側アレイ装置の統合LU状態を確認してください。

581709f
DMER81709F: SnapShotのスプリット，削除の内部処理の実行中です。しばらく待ってから，再実行してください。

58170a0
DMER8170A0: リモート側アレイ装置にプールLUがありません。リモート側アレイ装置にプールLUを作成してください。

58170a1
DMER8170A1: リモート側アレイ装置のS-VOLに指定したLUがプールLUです。プールLUはS-VOLに設定できません。リモート側アレイ装置のプールLUの状態を確認してください。

58170a2
DMER8170A2: リモート側アレイ装置のプールLUのLU状態が正常または縮退以外です。リモート側アレイ装置のプールLUの状態を確認してください。

58170a3
DMER8170A3: リモート側アレイ装置のプールLUが強制パリティ回復中です。リモート側アレイ装置のプールLUの状態を確認し，しばらく待ってから，再実行してください。または対象となるLUとデータプールの全容量割当モードの設定値が異なります。対象となるLUおよびデータプールの全容量割当モードを両方とも同じ設定値にしてください。

58170a4
DMER8170A4: リモート側アレイ装置のS-VOLがリモートレプリケーション+SnapShotで最大ペア数オーバです。リモート側アレイ装置の状態を確認してください。また，リモート側アレイ装置の不要なペアを削除してください。

58170a5
DMER8170A5: リモート側アレイ装置のS-VOLのリモートレプリケーションペア状態がFailureです。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

58170a6
DMER8170A6: リモート側アレイ装置のS-VOLのリモートレプリケーションペア状態がThreshold Overです。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

58170a7
DMER8170A7: リモート側アレイ装置のS-VOLのリモートレプリケーションペア状態がSplit（Read/Write不可）です。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

58170a8
DMER8170A8: リモート側アレイ装置のS-VOLのリモートレプリケーションペア状態がTakeover，またはS-VOLを直前の更新サイクルで確定した状態に戻す処理を行っています。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

58170a9
DMER8170A9: リモート側アレイ装置のS-VOLのリモートレプリケーションペア状態がSimplexです。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

58170aa
DMER8170AA: リモート側アレイ装置のS-VOLのリモートレプリケーションペア状態がSplitです。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

58170ab
DMER8170AB: リモート側アレイ装置のS-VOLのリモートレプリケーションペア状態がSimplexではありません。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

58170b4
DMER8170B4: リモート側アレイ装置のS-VOLがデフォルト担当コントローラに存在しない，かつ特殊処理継続不可です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

58170b5
DMER8170B5: リモート側アレイ装置のS-VOLがデフォルト担当コントローラに存在しない，かつLU単位切替え実行（開始）です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

58170b6
DMER8170B6: リモート側アレイ装置のS-VOLがデフォルト担当コントローラに存在しない，かつLU単位切替え実行（中）です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

58170b7
DMER8170B7: リモート側アレイ装置のS-VOLがデフォルト担当コントローラに存在しない，かつLU単位切替え元のコントローラが閉塞しています。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

58170b8
DMER8170B8: リモート側アレイ装置のS-VOLがLU単位切替え不可，かつシーケンシャルバッファ使用中です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

58170b9
DMER8170B9: リモート側アレイ装置のS-VOLがLU単位切替えが一時的にできません。しばらく待ってから実行してください。

58170ba
DMER8170BA: リモート側アレイ装置のS-VOLがLU単位切替え不可，かつPINがあります。サポートサービス利用ガイドに記載された連絡先にお問い合わせください。

58170bb
DMER8170BB: リモート側アレイ装置のS-VOLがLU単位切替えが一時的にできません。しばらく待ってから実行してください。

58170bc
DMER8170BC: リモート側アレイ装置のS-VOLがLU単位切替えが一時的にできません。しばらく待ってから実行してください。

58170bd
DMER8170BD: リモート側アレイ装置のS-VOLがLU単位切替えできずタイムアウトが発生しました。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

58170be
DMER8170BE: リモート側アレイ装置のS-VOLがLU単位切替え不可，かつグループ#が不正です。リモート側アレイ装置の状態を確認してください。

58170c0
DMER8170C0: リモート側アレイ装置のS-VOLがデフォルト担当コントローラーに存在しない，かつドライブスピンアップ中です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

58170c1
DMER8170C1: リモート側アレイ装置のS-VOLがデフォルト担当コントローラに存在しない，かつシステムコピー中です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

58170c2
DMER8170C2: リモート側アレイ装置のS-VOLがデフォルト担当コントローラに存在しない，かつ引継ぎ情報をライト中です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

58170c5
DMER8170C5: リモート側アレイ装置のサイクル時間が最小間隔未満です。リモート側アレイ装置に設定されているサイクル時間を確認してください。

58170d2
DMER8170D2: リモート側アレイ装置のS-VOLプール番号がSnapShotで使用中のものと異なっています。指定した，リモート側アレイ装置のプール番号を確認してください。

58170dd
DMER8170DD: プログラム内部エラーが発生しました。しばらく待ってから，再実行してください。解決しない場合，保守員へ連絡してください。

58170e0
DMER8170E0: リモート側アレイ装置がオートマイグレーション中です。マイグレーションを完了させた後に，再実行してください。

58170e5
DMER8170E5: リモート側アレイ装置のS-VOLに指定したLUが所属するRAIDグループの状態がNormal以外です。状態がNormalになってから再度実行してください。

58170e8
DMER8170E8: リモート側アレイ装置が他のアレイ装置からのペア操作を実行中です。他のアレイ装置からのペア操作が完了してから，再度実行してください。

58170ea
DMER8170EA: DPプールに作成したLUをS-VOLに指定しました。DPプールに作成したLU以外のLUを指定してください。

58170ed
DMER8170ED: リモート側アレイ装置の対象S-VOLに指定されたLU はDynamic Provisioningの管理情報を更新中です。しばらく待ってから，再度実行して下さい。

58170f3
DMER8170F3: リモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。または指定されたグループはサイクルコピー中かつカスケードしているSnapShotのグループがペア分割予約済みです。SnapShotペア分割完了後に再実行してください。

58170f6
DMER8170F6: P-VOLとS-VOLの全容量割当モードの設定値が異なります。P-VOLおよびS-VOLの全容量割当モードを両方とも同じ設定値にしてください。または全容量割当モードは未サポート機能です。アレイ装置のファームウェアバージョンを確認してください。

58170f8
DMER8170F8: 対象となるLUとデータプールの全容量割当モードの設定値が異なります。対象となるLUおよびデータプールの全容量割当モードを両方とも同じ設定値にしてください。

5817123​
DMER817123: リモート側アレイ装置で使用するレプリケーションデータDPプールが存在しません。リモート側アレイ装置で使用するレプリケーションデータDPプールの状態を確認してください。

5817126​
DMER817126: リモート側アレイ装置で使用する管理領域DPプールが存在しません。リモート側アレイ装置で使用する管理領域DPプールの状態を確認してください。

5817129​
DMER817129: リモート側アレイ装置で使用するレプリケーションデータDPプールの状態が正常または縮退以外です。リモート側アレイ装置で使用するレプリケーションデータDPプールの状態を確認してください。

581712c
DMER81712C: リモート側アレイ装置で使用する管理領域DPプールの状態が正常または縮退以外です。リモート側アレイ装置で使用する管理領域DPプールの状態を確認してください。

581712f
DMER81712F: 指定されたリモート側アレイ装置で使用するレプリケーションデータDPプールは，指定されたS-VOLが現在使用しているDPプールと異なります。リモート側アレイ装置で使用するレプリケーションデータDPプール番号を確認してください。

5817133​
DMER817133: 指定されたリモート側アレイ装置で使用する管理領域DPプールは，指定されたS-VOLが現在使用しているDPプールと異なります。リモート側アレイ装置で使用する管理領域DPプール番号を確認してください。

5817136​
DMER817136: リモート側アレイ装置のレプリケーションデータDPプールでリモートレプリケーションペアの削除処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5817139​
DMER817139: リモート側アレイ装置の管理領域DPプールでリモートレプリケーションペアの削除処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581713c
DMER81713C: リモート側アレイ装置で既にリモートレプリケーションが使用可能な最大数のグループが存在します。リモートレプリケーションが使用しているグループ数を確認してください。

581713f
DMER81713F: ローカル側アレイ装置のサイクル時間が最小間隔未満です。ローカル側アレイ装置に設定されているサイクル時間を確認してください。

5817143​
DMER817143: 指定されたリモート側アレイ装置のレプリケーションデータDPプール，または管理領域DPプールは階層モードが有効かつ未サポートドライブ(SSDまたはFMD)のみで構成されたDPプールです。DPプールにTierを追加するか他のDPプールを指定して再実行してください。

5817146​
DMER817146: 指定されたグループはサイクルコピー中かつカスケードしているSnapShotのグループがペア分割予約済みです。SnapShotペア分割完了後に再実行してください。

5819022​
DMER819022: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5819023​
DMER819023: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5819024​
DMER819024: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5819025​
DMER819025: リモート側アレイ装置のS-VOLがフォーマット中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5819026​
DMER819026: リモート側アレイ装置が擬似計画停止中です。擬似計画停止後に再実行してください。

5819027​
DMER819027: リモート側アレイ装置が擬似計画停止後です。しばらく待ってから，再実行してください。

5819028​
DMER819028: リモート側アレイ装置にてペア操作のコマンドを実行中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5819029​
DMER819029: コマンドエラーが発生しました。しばらく待ってから，再実行してください。

581902a
DMER81902A: リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションの有償オプションが無効です。有償オプションを解錠・有効にしてください。

581902b
DMER81902B: リモート側アレイ装置へのパスが2つとも閉塞しました。パスの状態を確認してください。

58190de
DMER8190DE: リモート側アレイ装置がオートマイグレーション中です。マイグレーションを完了させた後に，再実行してください。

581a022
DMER81A022: 処理中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

581a023
DMER81A023: 処理中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

581a024
DMER81A024: 処理中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

581a025
DMER81A025: リモート側アレイ装置のS-VOLがフォーマット中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

581a026
DMER81A026: リモート側アレイ装置が擬似計画停止中です。擬似計画停止完了後に再実行してください。

581a027
DMER81A027: リモート側アレイ装置が擬似計画停止後です。しばらく待ってから，再度実行してください。

581a028
DMER81A028: リモート側アレイ装置にてペア操作のコマンドを実行中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

581a029
DMER81A029: コマンドエラーが発生しました。しばらく待ってから，再度実行してください。

581a02a
DMER81A02A: リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションの有償オプションが無効です。有償オプションを解錠・有効にしてください。

581a02b
DMER81A02B: リモート側アレイ装置へのパスが2つとも閉塞しました。パスの状態を確認してください。

581a02c
DMER81A02C: 処理中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

581a02d
DMER81A02D: リモート側アレイ装置のS-VOLがフォーマット中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

581a02e
DMER81A02E: リモート側アレイ装置が擬似計画停止中です。擬似計画停止後に再実行してください。

581a02f
DMER81A02F: リモート側アレイ装置が擬似計画停止中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

581a030
DMER81A030: S-VOLが未定義です。LUの属性を確認してください。

581a032
DMER81A032: リモート側アレイ装置にてペア操作のコマンドを実行中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

581a033
DMER81A033: リモート側アレイ装置がオン中ファームウェア交換中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

581a035
DMER81A035: リモート側サブシステムのリモートレプリケーションの有償オプションが無効です。有償オプションを解錠・有効にしてください。

581a038
DMER81A038: リモート側アレイ装置へのパスが2つとも閉塞しました。パスの状態を確認してください。

581a041
DMER81A041: 処理中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

581a089
DMER81A089: リモート側アレイ装置のS-VOLがS-VOL Disableです。リモート側アレイ装置のLU状態を確認し，S-VOL Disableを解除して実行してください。

581a08b
DMER81A08B: リモート側アレイ装置のS-VOLがSnapShotキャッシュブロックの空きがありません。リモート側アレイ装置のプールLUの状態を確認して，不要なペアを削除してください。

581a08c
DMER81A08C: リモート側アレイ装置のS-VOLがSnapShotキャッシュブロック削除中です。リモート側アレイ装置のプールLUの状態を確認して，しばらく待ってから，再実行してください。

581a08d
DMER81A08D: リモート側アレイ装置のS-VOLがSnapShotペアとのカスケード条件を満たしていません。リモート側アレイ装置のLU状態を確認してからユーザーズガイドに記載された条件を満たしてから再実行してください。

581a090
DMER81A090: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581a091
DMER81A091: リモート側アレイ装置の装置IDと指定された装置IDが異なります。リモートアレイ装置の装置IDを確認してください。

581a095
DMER81A095: リモート側アレイ装置のS-VOLが強制パリティ回復中です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから，再実行してください。

581a097
DMER81A097: リモート側アレイ装置のS-VOLに対して不当なコマンドを受領しました。リモート側アレイ装置の状態を確認してください。

581a099
DMER81A099: 指定LUの対象となるP-VOLが存在しないため操作を実行できません。リモート側アレイ装置で該当LUをSimplexにし，リモートレプリケーションペアを生成してください。

581a09a
DMER81A09A: リモート側アレイ装置のS-VOLのLU状態が正常または縮退以外，または所属するRAIDグループの状態がNormal以外です。リモート側アレイ装置のLU状態を確認してください。S-VOLが所属するRAIDグループの状態がNormal以外のときは，Normalになってから再度実行してください。

581a09f
DMER81A09F: SnapShotのスプリット，削除の内部処理の実行中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581a0a0
DMER81A0A0: リモート側アレイ装置にプールLUがありません。リモート側アレイ装置にプールLUを作成してください。

581a0a1
DMER81A0A1: リモート側アレイ装置のS-VOLに指定したLUがプールLUです。プールLUはS-VOLに設定できません。リモート側アレイ装置のプールLUの状態を確認してください。

581a0a2
DMER81A0A2: リモート側アレイ装置のプールLUのLU状態が正常または縮退以外です。リモート側アレイ装置のプールLUの状態を確認してください。

581a0a3
DMER81A0A3: リモート側アレイ装置のプールLUが強制パリティ回復中です。リモート側アレイ装置のプールLUの状態を確認し，しばらく待ってから，再実行してください。

581a0a4
DMER81A0A4: リモート側アレイ装置のS-VOLがリモートレプリケーション+SnapShotで最大ペア数オーバです。リモート側アレイ装置の状態を確認してください。また，リモート側アレイ装置の不要なペアを削除してください。

581a0a5
DMER81A0A5: リモート側アレイ装置のS-VOLのリモートレプリケーションペア状態がFailureです。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

581a0a6
DMER81A0A6: リモート側アレイ装置のS-VOLのリモートレプリケーションペア状態がThreshold Overです。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

581a0a7
DMER81A0A7: リモート側アレイ装置のS-VOLのリモートレプリケーションペア状態がSplit（Read/Write不可）です。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

581a0a8
DMER81A0A8: リモート側アレイ装置のS-VOLのリモートレプリケーションペア状態がTakeover（Busyを含む）です。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

581a0a9
DMER81A0A9: リモート側アレイ装置のS-VOLのリモートレプリケーションペア状態がSimplexです。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

581a0aa
DMER81A0AA: リモート側アレイ装置のS-VOLのリモートレプリケーションペア状態がSplitです。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

581a0ab
DMER81A0AB: リモート側アレイ装置のS-VOLのリモートレプリケーションペア状態がSimplexではありません。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

581a0b4
DMER81A0B4: リモート側アレイ装置のS-VOLがデフォルト担当コントローラに存在しない，かつ特殊処理継続不可です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

581a0b5
DMER81A0B5: リモート側アレイ装置のS-VOLがデフォルト担当コントローラに存在しない，かつLU単位切替え実行（開始）です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

581a0b6
DMER81A0B6: リモート側アレイ装置のS-VOLがデフォルト担当コントローラに存在しない，かつLU単位切替え実行（中）です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

581a0b7
DMER81A0B7: リモート側アレイ装置のS-VOLがデフォルト担当コントローラに存在しない，かつLU単位切替え元のコントローラが閉塞しています。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

581a0b8
DMER81A0B8: リモート側アレイ装置のS-VOLがLU単位切替え不可，かつシーケンシャルバッファ使用中です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

581a0b9
DMER81A0B9: リモート側アレイ装置のS-VOLがLU単位切替えが一時的にできません。しばらく待ってから実行してください。

581a0ba
DMER81A0BA: リモート側アレイ装置のS-VOLがLU単位切替え不可，かつPINがあります。サポートサービス利用ガイドに記載された連絡先にお問い合わせください。

581a0bb
DMER81A0BB: リモート側アレイ装置のS-VOLがLU単位切替えが一時的にできません。しばらく待ってから実行してください。

581a0bc
DMER81A0BC: リモート側アレイ装置のS-VOLがLU単位切替えが一時的にできません。しばらく待ってから実行してください。

581a0bd
DMER81A0BD: リモート側アレイ装置のS-VOLがLU単位切替えできずタイムアウトが発生しました。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

581a0be
DMER81A0BE: リモート側アレイ装置のS-VOLがLU単位切替え不可，かつグループ#が不正です。リモート側アレイ装置の状態を確認してください。

581a0c1
DMER81A0C1: リモート側アレイ装置のS-VOLがデフォルト担当コントローラに存在しない，かつシステムコピー中です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

581a0c2
DMER81A0C2: リモート側アレイ装置のS-VOLがデフォルト担当コントローラに存在しない，かつ引継ぎ情報をライト中です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

581a0d2
DMER81A0D2: リモート側アレイ装置のS-VOLプール番号がSnapShotで使用中のものと異なっています。指定した，リモート側アレイ装置のプール番号を確認してください。

581a0d3
DMER81A0D3: リモート側アレイ装置のライセンスの有効期限が切れました。ライセンスを購入してください。

581a0dd
DMER81A0DD: プログラム内部エラーが発生しました。しばらく待ってから，再実行してください。解決しない場合，保守員へ連絡してください。

581a0e0
DMER81A0E0: リモート側アレイ装置がオートマイグレーション中です。マイグレーションを完了させた後に，再実行してください。

581a0e5
DMER81A0E5: リモート側アレイ装置のS-VOLが所属するRAIDグループの状態がNormal以外です。状態がNormalになってから再度実行してください。

581a0e8
DMER81A0E8: リモート側アレイ装置が他のアレイ装置からのペア操作を実行中です。他のアレイ装置からのペア操作が完了してから，再度実行してください。

581a0f3
DMER81A0F3: リモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

581a123
DMER81A123: リモート側アレイ装置で使用するレプリケーションデータDPプールが存在しません。リモート側アレイ装置で使用するレプリケーションデータDPプールの状態を確認してください。

581a126
DMER81A126: リモート側アレイ装置で使用する管理領域DPプールが存在しません。リモート側アレイ装置で使用する管理領域DPプールの状態を確認してください。

581a129
DMER81A129: リモート側アレイ装置で使用するレプリケーションデータDPプールの状態が正常または縮退以外です。リモート側アレイ装置で使用するレプリケーションデータDPプールの状態を確認してください。

581a12c
DMER81A12C: リモート側アレイ装置で使用する管理領域DPプールの状態が正常または縮退以外です。リモート側アレイ装置で使用する管理領域DPプールの状態を確認してください。

581a12f
DMER81A12F: 指定されたリモート側アレイ装置で使用するレプリケーションデータDPプールは，指定されたS-VOLが現在使用しているDPプールと異なります。リモート側アレイ装置で使用するレプリケーションデータDPプール番号を確認してください。

581a133
DMER81A133: 指定されたリモート側アレイ装置で使用する管理領域DPプールは，指定されたS-VOLが現在使用しているDPプールと異なります。リモート側アレイ装置で使用する管理領域DPプール番号を確認してください。

581a136
DMER81A136: リモート側アレイ装置のレプリケーションデータDPプールでリモートレプリケーションペアの削除処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581a139
DMER81A139: リモート側アレイ装置の管理領域DPプールでリモートレプリケーションペアの削除処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

581a143
DMER81A143: 指定されたリモート側アレイ装置のレプリケーションデータDPプール，または管理領域DPプールは階層モードが有効かつ未サポートドライブ(SSDまたはFMD)のみで構成されたDPプールです。DPプールにTierを追加するか他のDPプールを指定して再実行してください。

5820005​
DMER820005: リモート側アレイ装置のLUがフォーマット中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5820006​
DMER820006: リモート側アレイ装置が擬似計画停止中です。擬似計画停止後に再実行してください。

5820007​
DMER820007: リモート側アレイ装置が擬似計画停止後です。しばらく待ってから，再実行してください。

5820008​
DMER820008: S-VOLが未定義またはリザーブLU，DMLUに指定されています。LUの状態を確認してください。

5820009​
DMER820009: 指定されたS-VOLは異なるアレイ装置と既にペアが作成されています。ペア情報を確認してください。

582000b
DMER82000B: リモート側アレイ装置がオン中ファームウェア交換中です。しばらく待ってから，再実行してください。

582000c
DMER82000C: コマンドエラーが発生しました。しばらく待ってから，再度実行してください。

582000d
DMER82000D: リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションの有償オプションが無効です。有償オプションを解錠・有効にしてください。

582000e
DMER82000E: S-VOLが状態変更不可です。しばらく待ってから，再実行してください。

5820011​
DMER820011: 対象LUがリモートレプリケーションペア設定済みかつローカル側アレイ装置とリモート側アレイ装置のアレイIDが異なります。または最大接続きょう体数の上限を超えています。LUのペア状態およびアレイID，または接続きょう体数を確認してください。

5820012​
DMER820012: リモートレプリケーションペア数が最大サポート数を超えています。リモートレプリケーションペア数を確認してください。

5820015​
DMER820015: 対象のP-VOLまたはS-VOLの状態が正常または縮退以外，または指定したS-VOLがDPプールに作成したLUであるか，DPプールに作成したLUを含むShadowImageのペアを構成しています。P-VOLまたはS-VOLの状態を正常か縮退にし，指定したS-VOLとS-VOLが構成するShadowImageペアを確認してください。

5820017​
DMER820017: S-VOLがRAID 0です。S-VOLのRAIDレベルをRAID 0以外にしてください。

5820019​
DMER820019: P-VOLとS-VOLの容量が異なります。P-VOLとS-VOLの容量を同一にしてください。

582001a
DMER82001A: S-VOLが常駐LUまたは予約常駐LUが指定済みです。LUの状態を確認してください。

582001c
DMER82001C: 対象LUがコマンドデバイスです。コマンドデバイス以外のLUを指定してください。

582001d
DMER82001D: 対象LUがデフォルト担当コントローラの変更予約されています。デフォルト担当CTL変更予約をはずす，またはデフォルト担当CTL変更を予約していないLUを指定してください。

582001e
DMER82001E: リモート側アレイ装置の状態がリモートレプリケーションのペア操作不可の条件になっています。LUのペア状態，所属するRAIDグループの状態，DM-LUの状態，DM-LUの容量，DM-LUが所属するDPプールの状態を確認してください。RAIDグループの状態がNormal以外のときはNormalになってから再度実行してください。DM-LUの状態が閉塞している場合，DM-LUを回復してください。DM-LUの所属するDPプールの状態がNormal以外のときはNormalになってから再度実行してください。DM-LUにPINがある場合，PINを回復させた後に再度実行してください。DM-LUにライト未完がある場合，指定したペアとカスケードしているShadowImageペアを削除してください。

5820021​
DMER820021: 対象LUがすでにShadowImageカスケードされています。LUのペア状態かつペア属性がP-VOLであることを確認してください。

5820032​
DMER820032: リモート側アレイ装置がコマンド受領中です。しばらく待ってから，再実行してください。

582003d
DMER82003D: 対象LUのペア状態が不整合です。LUのペア状態および相手のLUNを確認してください。

582003f
DMER82003F: 対象にShadowImageペアが生成済みです。LUのペア状態を確認してください。

5820040​
DMER820040: 指定ペアのS-VOLがRead/Write不可またはShadowImageペアに含まれており，ペア状態がReverse Synchronizingです。S-VOLの状態およびShadowImageペアの状態を確認してください。

5820041​
DMER820041: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5820045​
DMER820045: リモート側アレイ装置の対象LUのストライプサイズが64KB以外です。リモート側アレイ装置のLUのストライプサイズを64KBにしてください。

5820046​
DMER820046: リモート側アレイ装置の対象LUがSnapShotのリストア中またはSnapShotペアがR/W不可です。リモート側アレイ装置のLUのSnapShotペアを一旦Simplexにしてから，ペア操作してください。

5820048​
DMER820048: 指定したLUがShadowImageのS-VOLです。リモート側アレイ装置のLUのShadowImageを解除してください。

5820049​
DMER820049: リモート側アレイ装置の対象LUがFormat中です。Formatが完了してから，再度ペアを生成してください。またはリモート側アレイ装置の対象S-VOLに指定されたLU はDynamic Provisioningの管理情報を更新中です。しばらく待ってから，再度実行して下さい。

582004a
DMER82004A: S-VOLはS-VOL Disableです。リモート側アレイ装置のLUのS-VOL Disable指定を解除してください。

5820050​
DMER820050: リモート側アレイ装置の対象LUが強制パリティ回復未実施または実行中です。リモート側アレイ装置のLUの強制パリティ回復の状態を回復完了，またはスキップの状態にしてください。

5820053​
DMER820053: リモート側アレイ装置の統合されているLUの数が17個以上です。リモート側アレイ装置の統合されているLUの数を16個以下にしてください。

5820054​
DMER820054: リモート側アレイ装置のSnapShotのP-VOLでペアのV-VOLがリモートレプリケーションのペア生成済みです。リモート側アレイ装置のLUのSnapShotのV-VOLのリモートレプリケーションペアを解除してください。

5820055​
DMER820055: リモート側アレイ装置の対象LUがSnapShotのV-VOLです（ペア生成時）。リモート側アレイ装置のLUにSnapShotのV-VOL以外を設定してください。

5820058​
DMER820058: リモート側アレイ装置のShadowImageのP-VOLがFailure（S-VOL Switch）状態です。保守員に連絡してください。

5820059​
DMER820059: リモート側アレイ装置のライセンスの有効期限が切れました。ライセンスを購入してください。またはリモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

582005a
DMER82005A: リモート側アレイ装置のDM-LUが設定されていません，またはDM-LUをS-VOLに指定しました。DM-LUを設定してから再実行してください，またはLUの状態を確認してください。

582005b
DMER82005B: 指定S-VOLはPOOL用LUです。LUの状態を確認してください。

582005c
DMER82005C: 指定S-VOLはNAS用LUです。LUの状態を確認してください。

58200c6
DMER8200C6: 指定S-VOLはマイグレーションを実行中です。ペアを解除した後に，再実行してください。

58200c7
DMER8200C7: 指定S-VOLはリザーブLUです。S-VOLにはリザーブLU以外を指定して，再実行してください。

58200cf
DMER8200CF: リモート側アレイ装置の対象LUが所属しているRAIDグループを構成しているディスクドライブがスピンダウンしています。RAIDグループを構成しているディスクドライブをスピンアップした後に再実行してください。

58200d4
DMER8200D4: リモート側アレイ装置のS-VOLに指定したLUが既にP-VOLになっています。リモート側アレイ装置のLUの状態を確認してください。

58200d9
DMER8200D9: リモート側アレイ装置の状態がリモートレプリケーションのペア生成または再同期不可の条件になっています。装置ID，ローカルレプリケーションペア状態，リモートレプリケーションペア状態を確認ください。詳細はユーザーズガイドを参照ください。

58200de
DMER8200DE: リモート側アレイ装置がオートマイグレーション中です。マイグレーションを完了させた後に，再実行してください。

58200e2
DMER8200E2: リモート側アレイ装置がデータ移行中です。データ移行が完了した後に，再度実行してください。

58200e3
DMER8200E3: リモート側アレイ装置のS-VOLに指定したLUが所属するRAIDグループの状態がNormal以外です。状態がNormalになってから再度実行してください。

58200e9
DMER8200E9: 指定したS-VOLがDPプールに作成したLUであるか，DPプールに作成したLUを含むShadowImageのペアを構成しています。指定したS-VOLとS-VOLが構成するShadowImageペアを確認してください。

58200f1
DMER8200F1: リモート側アレイ装置の対象S-VOLに指定されたLU はDynamic Provisioningの管理情報を更新中です。しばらく待ってから，再度実行して下さい。

58200f2
DMER8200F2: リモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

58200f5
DMER8200F5: P-VOLとS-VOLの全容量割当モードの設定値が異なります。P-VOLおよびS-VOLの全容量割当モードを両方とも同じ設定値にしてください。または全容量割当モードは未サポート機能です。アレイ装置のファームウェアバージョンを確認してください。

5820101​
DMER820101: DM-LUの容量が枯渇しているため処理が実行できません。DM-LUの容量を追加してください。

5820104​
DMER820104: 指定したLUは内部処理実施中です。しばらく待ってから再実行してください。

5820107​
DMER820107: DM-LUが閉塞しているため処理が実行できません。DM-LUの状態を回復してください。

582010a
DMER82010A: DM-LUが所属するDPプールが閉塞しているため，処理が実行できません。DPプールの回復を実施してください。

582010d
DMER82010D: DM-LUにPINがあります。PINを回復させた後に再実施してください。

5820110​
DMER820110: DM-LUが所属しているDPプールの容量が不足しているため実行できません。DPプール容量の拡張を実施してください。

5820113​
DMER820113: DM-LUにライト未完があるため処理が実行できません。指定したペアとカスケードしているShadowImageペアを削除してください。

5821005​
DMER821005: リモート側アレイ装置のLUがフォーマット中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5821006​
DMER821006: リモート側アレイ装置が擬似計画停止中です。擬似計画停止後に再実行してください。

5821007​
DMER821007: リモート側アレイ装置が擬似計画停止後です。しばらく待ってから，再実行してください。

5821008​
DMER821008: S-VOLが未定義またはリザーブLU，DMLUに指定されています。LUの状態を確認してください。

5821009​
DMER821009: 指定されたS-VOLは異なるアレイ装置と既にペアが作成されています。ペア情報を確認してください。

582100b
DMER82100B: リモート側アレイ装置がオン中ファームウェア交換中です。しばらく待ってから，再実行してください。

582100c
DMER82100C: コマンドエラーが発生しました。しばらく待ってから，再実行してください。

582100d
DMER82100D: リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションの有償オプションが無効です。有償オプションを解錠・有効にしてください。

582100e
DMER82100E: S-VOLが状態変更不可です。しばらく待ってから，再実行してください。

5821011​
DMER821011: 対象LUがリモートレプリケーションペア設定済み，かつローカル側アレイ装置とリモート側アレイ装置のアレイIDが異なります。または最大接続きょう体数の上限を超えています。LUのペア状態およびアレイID，または接続きょう体数を確認してください。

5821012​
DMER821012: リモートレプリケーションのペア数が最大サポート数を超えています。リモートレプリケーションのペア数を確認してください。

5821015​
DMER821015: 対象P-VOLまたはS-VOLの状態が正常または縮退以外，または指定したS-VOLがDPプールに作成したLUであるか，DPプールに作成したLUを含むShadowImageのペアを構成しています。P-VOLまたはS-VOLの状態を正常か縮退にし，指定したS-VOLとS-VOLが構成するShadowImageペアを確認してください。

5821017​
DMER821017: S-VOLがRAID 0です。S-VOLのRAIDレベルをRAID 0以外にしてください。

5821019​
DMER821019: P-VOLとS-VOLの容量が異なります。P-VOLとS-VOLの容量を同一にしてください。

582101a
DMER82101A: S-VOLが常駐LUまたは予約常駐LUが指定済みです。LUの状態を確認してください。

582101c
DMER82101C: 対象LUがコマンドデバイスです。コマンドデバイス以外のLUを指定してください。

582101d
DMER82101D: 対象LUがデフォルト担当コントローラの変更予約されています。デフォルト担当コントローラ変更予約を外すまたはデフォルト担当コントローラ変更を予約していないLUを指定してください。

582101e
DMER82101E: リモート側アレイ装置の状態がリモートレプリケーションのペア操作不可，または指定したLUが内部処理実施中です。しばらく待ってから再実行するか，LUのペア状態，所属するRAIDグループの状態，DM-LUの状態，DM-LUの容量，DM-LUが所属するDPプールの状態を確認してください。RAIDグループの状態がNormal以外のときはNormalになってから再度実行してください。DM-LUの状態が閉塞している場合，DM-LUを回復してください。DM-LUの所属するDPプールの状態がNormal以外のときはNormalになってから再度実行してください。DM-LUにPINがある場合，PINを回復させた後に再度実行してください。DM-LUにライト未完がある場合，指定したペアとカスケードしているShadowImageペアを削除してください。

5821021​
DMER821021: 対象LUがすでにShadowImageカスケードされています。LUのペア状態かつペア属性がP-VOLであることを確認してください。

5821032​
DMER821032: リモート側アレイ装置がコマンド受領中です。しばらく待ってから，再実行してください。

582103f
DMER82103F: 対象にShadowImageペアが生成済みです。LUのペア状態を確認してください。

5821040​
DMER821040: リモート側アレイ装置の対象LUがShadowImageのリストア中またはRead/Write不可です。LUのペア状態を確認してください。

5821041​
DMER821041: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5821045​
DMER821045: リモート側アレイ装置の対象LUのストライプサイズが64KB以外です。リモート側アレイ装置のLUのストライプサイズを64KBにしてください。

5821046​
DMER821046: リモート側アレイ装置の対象LUがSnapShotのリストア中またはSnapShotペアがRead/Write不可です。リモート側アレイ装置のLUのSnapShotペアを一旦Simplexにしてから，ペア操作してください。

5821048​
DMER821048: 指定したLUがShadowImageのS-VOLです。リモート側アレイ装置のLUのShadowImageを解除してください。

5821049​
DMER821049: リモート側アレイ装置の対象LUがQuick Format中です。Quick Formatが完了してから，再度ペアを生成してください。またはリモート側アレイ装置の対象S-VOLに指定されたLU はDynamic Provisioningの管理情報を更新中です。しばらく待ってから，再度実行して下さい。

582104a
DMER82104A: S-VOLはS-VOL Disableです。リモート側アレイ装置のLUのS-VOL Disable指定を解除してください。

5821050​
DMER821050: リモート側アレイ装置の対象LUが強制パリティ回復未実施または実行中です。リモート側アレイ装置のLUの強制パリティ回復の状態を回復完了，またはスキップの状態にしてください。

5821053​
DMER821053: リモート側アレイ装置の統合されているLUの数が17個以上です。リモート側アレイ装置の統合されているLUの数を16個以下にしてください。

5821054​
DMER821054: リモート側アレイ装置のSnapShotのP-VOLでペアのV-VOLがリモートレプリケーションのペア生成済みです。リモート側アレイ装置のLUのSnapShotのV-VOLのリモートレプリケーションペアを解除してください。

5821055​
DMER821055: リモート側アレイ装置の対象LUがSnapShotのV-VOLです（ペア生成時）。リモート側アレイ装置のLUにSnapShotのV-VOL以外を設定してください。

5821058​
DMER821058: リモート側アレイ装置のShadowImageのP-VOLがFailure（S-VOL Switch）状態です。保守員に連絡してください。

5821059​
DMER821059: リモート側アレイ装置のライセンスの有効期限が切れました。ライセンスを購入してください。またはリモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

582105a
DMER82105A: リモート側アレイ装置のDM-LUが設定されていません，またはDM-LUをS-VOLに指定しました。DM-LUを設定してから再実行してください，またはLUの状態を確認してください。

582105b
DMER82105B: 指定S-VOLはPOOL用LUです。LUの状態を確認してください。

582105c
DMER82105C: 指定S-VOLはNAS用LUです。LUの状態を確認してください。

58210c6
DMER8210C6: 指定S-VOLはマイグレーションを実行中です。ペアを解除した後に，再実行してください。

58210c7
DMER8210C7: 指定S-VOLはリザーブLUです。S-VOLにはリザーブLU以外を指定して，再実行してください。

58210cf
DMER8210CF: リモート側アレイ装置の対象LUが所属しているRAIDグループを構成しているディスクドライブがスピンダウンしています。RAIDグループを構成しているディスクドライブをスピンアップした後に再実行してください。

58210d4
DMER8210D4: リモート側アレイ装置のS-VOLに指定したLUが既にP-VOLになっています。リモート側アレイ装置のLUの状態を確認してください。

58210de
DMER8210DE: リモート側アレイ装置がオートマイグレーション中です。マイグレーションを完了させた後に，再実行してください。

58210e2
DMER8210E2: リモート側アレイ装置がデータ移行中です。データ移行が完了した後に，再度実行してください。

58210e3
DMER8210E3: リモート側アレイ装置のS-VOLに指定したLUが所属するRAIDグループの状態がNormal以外です。状態がNormalになってから再度実行してください。

58210e9
DMER8210E9: 指定したS-VOLがDPプールに作成したLUであるか，DPプールに作成したLUを含むShadowImageのペアを構成しています。指定したS-VOLとS-VOLが構成するShadowImageペアを確認してください。

58210f1
DMER8210F1: リモート側アレイ装置の対象S-VOLに指定されたLU はDynamic Provisioningの管理情報を更新中です。しばらく待ってから，再度実行して下さい。

58210f2
DMER8210F2: リモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

58210f5
DMER8210F5: P-VOLとS-VOLの全容量割当モードの設定値が異なります。P-VOLおよびS-VOLの全容量割当モードを両方とも同じ設定値にしてください。または全容量割当モードは未サポート機能です。アレイ装置のファームウェアバージョンを確認してください。

5821101​
DMER821101: DM-LUの容量が枯渇しているため処理が実行できません。DM-LUの容量を追加してください。

5821104​
DMER821104: 指定したLUは内部処理実施中です。しばらく待ってから再実行してください。

5821107​
DMER821107: DM-LUが閉塞しているため処理が実行できません。DM-LUの状態を回復してください。

582110a
DMER82110A: DM-LUが所属するDPプールが閉塞しているため，処理が実行できません。DPプールの回復を実施してください。

582110d
DMER82110D: DM-LUにPINがあります。PINを回復させた後に再実施してください。

5821110​
DMER821110: DM-LUが所属しているDPプールの容量が不足しているため実行できません。DPプール容量の拡張を実施してください。

5821113​
DMER821113: DM-LUにライト未完があるため処理が実行できません。指定したペアとカスケードしているShadowImageペアを削除してください。

5822005​
DMER822005: リモート側アレイ装置のLUがフォーマット中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5822006​
DMER822006: リモート側アレイ装置が擬似計画停止中です。擬似計画停止後に再実行してください。

5822007​
DMER822007: リモート側アレイ装置が擬似計画停止後です。しばらく待ってから，再実行してください。

5822008​
DMER822008: S-VOLが未定義またはリザーブLU，DMLUに指定されています。LUの状態を確認してください。

5822009​
DMER822009: リモート側アレイ装置の対象LUは異なるアレイ装置と既にペアが作成されています。ペア情報を確認してください。

582200b
DMER82200B: リモート側アレイ装置がオン中ファームウェア交換中です。しばらく待ってから，再実行してください。

582200c
DMER82200C: コマンドエラーが発生しました。しばらく待ってから，再実行してください。

582200d
DMER82200D: リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションの有償オプションが無効です。有償オプションを解錠・有効にしてください。

582200e
DMER82200E: S-VOLが状態変更不可です。しばらく待ってから，再実行してください。

5822011​
DMER822011: 対象LUがリモートレプリケーションペア設定済み，かつローカル側アレイ装置とリモート側アレイ装置の装置IDが異なります。LUのペア状態および装置IDを確認してください。

5822014​
DMER822014: 設定時と現在の装置IDが異なります。装置IDを確認してください。

5822015​
DMER822015: 対象LUの状態が正常または縮退以外です。LUの状態を正常か縮退にしてください。

582201e
DMER82201E: リモート側アレイ装置の状態がリモートレプリケーションのペア操作不可の条件になっています。LUのペア状態，所属するRAIDグループの状態，DM-LUの状態，DM-LUが所属するDPプールの状態を確認してください。RAIDグループの状態がNormal以外のときはNormalになってから再度実行してください。DM-LUの状態が閉塞している場合，DM-LUを回復してください。DM-LUの所属するDPプールの状態がNormal以外のときはNormalになってから再度実行してください。DM-LUにPINがある場合，PINを回復させた後に再度実行してください。DM-LUにライト未完がある場合，指定したペアとカスケードしているShadowImageペアを削除してください。

5822020​
DMER822020: リモート側アレイ装置の対象LUがShadowImageのリストア中またはR/W不可です。LUのペア状態を確認してください。

5822032​
DMER822032: リモート側アレイ装置がコマンド受領中です。しばらく待ってから，再実行してください。

582203d
DMER82203D: 対象LUのペア状態が不整合です。LUのペア状態および相手のLUNを確認してください。

5822041​
DMER822041: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5822046​
DMER822046: リモート側アレイ装置の対象LUがSnapShotのリストア中またはSnapShotペアがRead/Write不可です。リモート側アレイ装置のLUのSnapShotペアを一旦Simplexにしてから，ペア操作してください。

582204a
DMER82204A: S-VOLはS-VOL Disableです。リモート側アレイ装置のLUのS-VOL Disable指定を解除してください。

5822050​
DMER822050: リモート側アレイ装置の対象LUが強制パリティ回復未実施または実行中です。リモート側アレイ装置のLUの強制パリティ回復の状態を回復完了，またはスキップの状態にしてください。

5822059​
DMER822059: リモート側アレイ装置のライセンスの有効期限が切れました。ライセンスを購入してください。またはリモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

58220cf
DMER8220CF: リモート側アレイ装置の対象LUが所属しているRAIDグループを構成しているディスクドライブがスピンダウンしています。RAIDグループを構成しているディスクドライブをスピンアップした後に再実行してください。

58220d4
DMER8220D4: リモート側アレイ装置のS-VOLに指定したLUが既にP-VOLになっています。リモート側アレイ装置のLUの状態を確認してください。

58220d7
DMER8220D7: 指定S-VOLはSnapShotペアがSplit以外です。リモート側アレイ装置のLUのSnapShotペアを一旦SplitまたはSimplexにしてからペア操作してください。

58220d8
DMER8220D8: 指定S-VOLはShadowImageペアがSplit以外です。リモート側アレイ装置のLUのShadowImageペアを一旦SplitまたはSimplexにしてからペア操作してください。

58220de
DMER8220DE: リモート側アレイ装置がオートマイグレーション中です。マイグレーションを完了させた後に，再実行してください。

58220e2
DMER8220E2: リモート側アレイ装置がデータ移行中です。データ移行が完了した後に，再度実行してください。

58220e3
DMER8220E3: リモート側アレイ装置のS-VOLが所属するRAIDグループの状態がNormal以外です。状態がNormalになってから再度実行してください。

58220f2
DMER8220F2: リモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

5822107​
DMER822107: DM-LUが閉塞しているため処理が実行できません。DM-LUの状態を回復してください。

582210a
DMER82210A: DM-LUが所属するDPプールが閉塞しているため，処理が実行できません。DPプールの回復を実施してください。

582210d
DMER82210D: DM-LUにPINがあります。PINを回復させた後に再実施してください。

5822110​
DMER822110: DM-LUが所属しているDPプールの容量が不足しているため実行できません。DPプール容量の拡張を実施してください。

5822113​
DMER822113: DM-LUにライト未完があるため処理が実行できません。指定したペアとカスケードしているShadowImageペアを削除してください。

5823005​
DMER823005: リモート側アレイ装置のLUがフォーマット中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5823006​
DMER823006: リモート側アレイ装置が擬似計画停止中です。擬似計画停止後に再実行してください。

5823007​
DMER823007: リモート側アレイ装置が擬似計画停止後です。しばらく待ってから，再実行してください。

5823008​
DMER823008: S-VOLが未定義またはリザーブLU，DMLUに指定されています。LUの状態を確認してください。

5823009​
DMER823009: リモート側アレイ装置の対象LUは異なるアレイ装置と既にペアが作成されています。ペア情報を確認してください。

582300b
DMER82300B: リモート側アレイ装置がオン中ファームウェア交換中です。しばらく待ってから，再実行してください。

582300c
DMER82300C: コマンドエラーが発生しました。しばらく待ってから，再度実行してください。

582300d
DMER82300D: リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションの有償オプションが無効です。有償オプションを解錠・有効にしてください。

582300e
DMER82300E: S-VOLが状態変更不可です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5823011​
DMER823011: 対象LUがリモートレプリケーションペア設定済み，かつローカル側アレイ装置とリモート側アレイ装置の装置IDが異なります。LUのペア状態および装置IDを確認してください。

582301e
DMER82301E: 対象LUがリモートレプリケーションのペアに設定済みです。LUのペア状態を確認してください。

5823032​
DMER823032: リモート側アレイ装置がコマンド受領中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5823041​
DMER823041: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5823046​
DMER823046: リモート側アレイ装置の対象LUがSnapShotのリストア中またはSnapShotペアがRead/Write不可です。リモート側アレイ装置のLUのSnapShotペアを一旦Simplexにしてから，ペア操作してください。

58230d4
DMER8230D4: リモート側アレイ装置のS-VOLに指定したLUが既にP-VOLになっています。リモート側アレイ装置のLUの状態を確認してください。

58230d7
DMER8230D7: 指定S-VOLはSnapShotペアがSplit以外です。リモート側アレイ装置のLUのSnapShotペアを一旦SplitまたはSimplexにしてからペア操作してください。

58230d8
DMER8230D8: 指定S-VOLはShadowImageペアがSplit以外です。リモート側アレイ装置のLUのShadowImageペアを一旦SplitまたはSimplexにしてからペア操作してください。

58230d9
DMER8230D9: リモート側アレイ装置の状態がリモートレプリケーションのペア生成または再同期不可の条件になっています。装置ID，ローカルレプリケーションペア状態，リモートレプリケーションペア状態を確認ください。詳細はユーザーズガイドを参照ください。

5824005​
DMER824005: リモート側アレイ装置のLUがフォーマット中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5824006​
DMER824006: リモート側アレイ装置が擬似計画停止中です。擬似計画停止後に再実行してください。

5824007​
DMER824007: リモート側アレイ装置が擬似計画停止後です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5824008​
DMER824008: S-VOLが未定義またはリザーブLU，DMLUに指定されています。LUの状態を確認してください。

5824009​
DMER824009: リモート側アレイ装置の対象LUは異なるアレイ装置と既にペアが作成されています。ペア情報を確認してください。

582400b
DMER82400B: リモート側アレイ装置がオン中ファームウェア交換中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

582400c
DMER82400C: コマンドエラーが発生しました。しばらく待ってから，再度実行してください。

582400d
DMER82400D: リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションの有償オプションが無効です。有償オプションを解錠・有効にしてください。

582400e
DMER82400E: S-VOLが状態変更不可です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5824011​
DMER824011: 対象LUがリモートレプリケーションペア設定済み，かつローカル側アレイ装置とリモート側アレイ装置の装置IDが異なります。LUのペア状態および装置IDを確認してください。

582401e
DMER82401E: 対象LUがリモートレプリケーションペア設定済みです。LUのペア状態を確認してください。

5824032​
DMER824032: リモート側アレイ装置がコマンド受領中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5824041​
DMER824041: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5824046​
DMER824046: リモート側アレイ装置の対象LUがSnapShotのリストア中またはSnapShotペアがRead/Write不可です。リモート側アレイ装置のLUのSnapShotペアを一旦Simplexにしてから，ペア操作してください。

58240d4
DMER8240D4: リモート側アレイ装置のS-VOLに指定したLUが既にP-VOLになっています。リモート側アレイ装置のLUの状態を確認してください。

58240d7
DMER8240D7: 指定S-VOLはSnapShotペアがSplit以外です。リモート側アレイ装置のLUのSnapShotペアを一旦SplitまたはSimplexにしてからペア操作してください。

58240d8
DMER8240D8: 指定S-VOLはShadowImageペアがSplit以外です。リモート側アレイ装置のLUのShadowImageペアを一旦SplitまたはSimplexにしてからペア操作してください。

58240d9
DMER8240D9: リモート側アレイ装置の状態がリモートレプリケーションのペア生成不可の条件になっています。装置ID，リモートレプリケーションペア状態，SnapShot，ShadowImageの状態を確認ください。詳細はユーザーズガイドを参照ください。

5825005​
DMER825005: リモート側アレイ装置のLUがフォーマット中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5825006​
DMER825006: リモート側アレイ装置が擬似計画停止中です。擬似計画停止後に再実行してください。

5825007​
DMER825007: リモート側アレイ装置が擬似計画停止後です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5825008​
DMER825008: S-VOLが未定義またはリザーブLU，DMLUに指定されています。LUの状態を確認してください。

5825009​
DMER825009: リモート側アレイ装置の対象LUは異なるアレイ装置と既にペアが作成されています。ペア情報を確認してください。

582500b
DMER82500B: リモート側アレイ装置がオン中ファームウェア交換中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

582500c
DMER82500C: コマンドエラーが発生しました。しばらく待ってから，再度実行してください。

582500d
DMER82500D: リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションの有償オプションが無効です。有償オプションを解錠・有効にしてください。

582500e
DMER82500E: S-VOLが状態変更不可です。しばらく待ってから，再度実行してください。

5825011​
DMER825011: 対象LUがリモートレプリケーションペア設定済み，かつローカル側アレイ装置とリモート側アレイ装置の装置IDが異なります。LUのペア状態および装置IDを確認してください。

5825014​
DMER825014: 設定時と現在の装置IDが異なります。装置IDを確認してください。

5825015​
DMER825015: 対象LUの状態が正常または縮退以外です。LUの状態を正常か縮退にしてください。

582501e
DMER82501E: リモート側アレイ装置の状態がリモートレプリケーションのペア操作不可の条件になっています。LUのペア状態，所属するRAIDグループの状態，DM-LUの状態，DM-LUが所属するDPプールの状態を確認してください。RAIDグループの状態がNormal以外のときはNormalになってから再度実行してください。DM-LUの状態が閉塞している場合，DM-LUを回復してください。DM-LUの所属するDPプールの状態がNormal以外のときはNormalになってから再度実行してください。DM-LUにPINがある場合，PINを回復させた後に再度実行してください。DM-LUにライト未完がある場合，指定したペアとカスケードしているShadowImageペアを削除してください。

5825020​
DMER825020: リモート側アレイ装置の対象LUがShadowImageのリストア中またはR/W不可です。LUのペア状態を確認してください。

5825032​
DMER825032: リモート側アレイ装置がコマンド受領中です。しばらく待ってから，再度実行してください。

582503d
DMER82503D: 対象LUのペア状態が不整合です。LUのペア状態および相手のLUNを確認してください。

5825041​
DMER825041: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

5825046​
DMER825046: リモート側アレイ装置の対象LUがSnapShotのリストア中またはSnapShotペアがRead/Write不可です。リモート側アレイ装置のLUのSnapShotペアを一旦Simplexにしてから，ペア操作してください。

5825047​
DMER825047: 指定したLUがShadowImageのS-VOLです。リモート側アレイ装置のLUのShadowImageのS-VOL以外を設定してください。

582504b
DMER82504B: P-VOLはS-VOL Disableです。リモート側アレイ装置のLUのS-VOL Disable指定を解除してください(SWAP指定時)。

5825050​
DMER825050: リモート側アレイ装置の対象LUが強制パリティ回復未実施または実行中です。リモート側アレイ装置のLUの強制パリティ回復の状態を回復完了，またはスキップの状態にしてください。

5825056​
DMER825056: リモート側アレイ装置の対象LUがSnapShotのV-VOLです（スワップ時）。リモート側アレイ装置のLUにSnapShotのV-VOL以外を設定してください。

5825059​
DMER825059: リモート側アレイ装置のライセンスの有効期限が切れました。ライセンスを購入してください。またはリモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

58250cf
DMER8250CF: リモート側アレイ装置の対象LUが所属しているRAIDグループを構成しているディスクドライブがスピンダウンしています。RAIDグループを構成しているディスクドライブをスピンアップした後に再実行してください。

58250d4
DMER8250D4: リモート側アレイ装置のS-VOLに指定したLUが既にP-VOLになっています。リモート側アレイ装置のLUの状態を確認してください。

58250d7
DMER8250D7: 指定S-VOLはSnapShotペアがSplit以外です。対象LUのSnapShotペアを一旦SplitまたはSimplexにしてからペア操作してください。

58250d8
DMER8250D8: 指定S-VOLはShadowImageペアがSplit以外です。対象LUのShadowImageペアを一旦SplitまたはSimplexにしてからペア操作してください。

58250de
DMER8250DE: リモート側アレイ装置がオートマイグレーション中です。マイグレーションを完了させた後に，再実行してください。

58250e2
DMER8250E2: リモート側アレイ装置がデータ移行中です。データ移行が完了した後に，再度実行してください。

58250e3
DMER8250E3: リモート側アレイ装置のS-VOLが所属するRAIDグループの状態がNormal以外です。状態がNormalになってから再度実行してください。

58250f2
DMER8250F2: リモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

5825107​
DMER825107: DM-LUが閉塞しているため処理が実行できません。DM-LUの状態を回復してください。

582510a
DMER82510A: DM-LUが所属するDPプールが閉塞しているため，処理が実行できません。DPプールの回復を実施してください。

582510d
DMER82510D: DM-LUにPINがあります。PINを回復させた後に再実施してください。

5825110​
DMER825110: DM-LUが所属しているDPプールの容量が不足しているため実行できません。DPプール容量の拡張を実施してください。

5825113​
DMER825113: DM-LUにライト未完があるため処理が実行できません。指定したペアとカスケードしているShadowImageペアを削除してください。

5826011​
DMER826011: 対象LUが他のアレイ装置との間でリモートレプリケーションペアを生成しています。または最大接続きょう体数の上限を超えています。LUのペア状態およびアレイID，または接続きょう体数を確認してください。

5826012​
DMER826012: リモートレプリケーションペア数が最大サポート数を超えています。リモートレプリケーションペア数を確認してください。

5826015​
DMER826015: 対象LUの状態が正常または縮退以外，または指定したS-VOLがDPプールに作成したLUです。LUの状態を正常か縮退にし，S-VOLにDPプールに作成したLU以外のLUを指定してください。

5826017​
DMER826017: S-VOLがRAID 0です。S-VOLのRAIDレベルをRAID 0以外にしてください。

5826019​
DMER826019: P-VOLとS-VOLの容量が異なります。P-VOLとS-VOLの容量を同一にしてください。

582601a
DMER82601A: S-VOLが常駐LUまたは予約常駐LUが指定済みです。LUの状態を確認してください。

582601c
DMER82601C: 対象LUがコマンドデバイスです。コマンドデバイス以外のLUを指定してください。

582601e
DMER82601E: 対象LUがリモートレプリケーションペア設定済み，または所属しているRAIDグループの状態がNormal以外です。LUのペア状態，所属するRAIDグループの状態を確認してください。RAIDグループの状態がNormal以外のときはNormalになってから再度実行してください。

5826026​
DMER826026: リモート側アレイ装置が擬似計画停止中です。擬似計画停止後に再実行してください。

5826027​
DMER826027: リモート側アレイ装置が擬似計画停止後です。しばらく待ってから，再実行してください。

582602a
DMER82602A: リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションの有償オプションが無効です。有償オプションを解錠・有効にしてください。

5826040​
DMER826040: リモート側アレイ装置のS-VOLがShadowImageペア生成済みです。リモートレプリケーションとShadowImageはカスケードできません。リモート側アレイ装置のLU状態を確認してください。

5826045​
DMER826045: リモート側アレイ装置の対象LUのストライプサイズが64KB以外です。リモート側アレイ装置のLUのストライプサイズを64KBにしてください。

5826046​
DMER826046: リモート側アレイ装置の対象LUがSnapShotのリストア中またはSnapShotペアがRead/Write不可です。リモート側アレイ装置のLUのSnapShotペアを一旦Simplexにしてから，ペア操作してください。

5826049​
DMER826049: リモート側アレイ装置の対象LUがFormat中です。Formatが完了してから，再度ペアを生成してください。またはリモート側アレイ装置の対象S-VOLに指定されたLU はDynamic Provisioningの管理情報を更新中です。しばらく待ってから，再度実行して下さい。

582604a
DMER82604A: S-VOLはS-VOL Disableです。リモート側アレイ装置のLUのS-VOL Disable指定を解除してください。

5826050​
DMER826050: リモート側アレイ装置の対象LUが強制パリティ回復未実施または実行中です。リモート側アレイ装置のLUの強制パリティ回復の状態を回復完了，またはスキップの状態にしてください。

5826053​
DMER826053: リモート側アレイ装置の統合されているLUの数が17個以上です。リモート側アレイ装置の統合されているLUの数を16個以下にしてください。

5826055​
DMER826055: リモート側アレイ装置の対象LUがSnapShotのV-VOLです（ペア生成時）。リモート側アレイ装置のLUにSnapShotのV-VOL以外を設定してください。

5826059​
DMER826059: リモート側アレイ装置のライセンスの有効期限が切れました。ライセンスを購入してください。 またはリモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

582605a
DMER82605A: リモート側アレイ装置のDM-LUが設定されていません，またはDM-LUをS-VOLに指定しました。DM-LUを設定してから再実行してください，またはLUの状態を確認してください。

582605b
DMER82605B: 指定S-VOLはPOOL用LUです。LUの状態を確認してください。

58260b3
DMER8260B3: 指定したS-VOLは1 GB未満のSubLUを含んだ統合LUです。指定した統合LUの個々のLUの容量に1 GB未満のLUがないか確認してください。

58260c4
DMER8260C4: 新規のグループでペア生成時，ローカル側またはリモート側アレイ装置で設定されているサイクル時間が最小間隔未満です。ローカル側アレイ装置とリモート側アレイ装置に設定されているサイクル時間を確認してください。

58260c6
DMER8260C6: 指定S-VOLはマイグレーションを実行中です。ペアを削除した後に，再実行してください。

58260c7
DMER8260C7: 指定S-VOLはリザーブLUです。S-VOLにはリザーブLU以外を指定して，再実行してください。

58260ca
DMER8260CA: 指定S-VOLはマイグレーションを実行中です。ペアを削除した後に，再実行してください。

58260cb
DMER8260CB: 指定S-VOLはリザーブLUです。S-VOLにはリザーブLU以外を指定して，再実行してください。

58260cf
DMER8260CF: リモート側アレイ装置において，対象LUが所属しているRAIDグループを構成するディスクドライブがスピンダウンしています。該当するディスクドライブをスピンアップした後に再実行してください。

58260d1
DMER8260D1: リモート側アレイ装置において，対象LUが所属しているRAIDグループを構成するディスクドライブがスピンダウンしています。該当するディスクドライブをスピンアップした後に再実行してください。

58260d2
DMER8260D2: リモート側アレイ装置で指定したデータプール番号が使用中のデータプール番号と異なります。データプール番号を確認してください。または，リモート側アレイ装置で使用するレプリケーションデータDPプール，または管理領域DPプールが存在しません。または，リモート側アレイ装置で使用するレプリケーションデータDPプール，または管理領域DPプールの状態が正常または縮退以外です。または，指定されたリモート側アレイ装置で使用するレプリケーションデータDPプール，または管理領域DPプールは，指定されたS-VOLが現在使用しているDPプールと異なります。または，リモート側アレイ装置のレプリケーションデータDPプール，または管理領域DPプールでリモートレプリケーションペアの削除処理中です。または指定されたリモート側アレイ装置のレプリケーションデータDPプール，または管理領域DPプールは階層モードが有効かつ未サポートドライブ(SSDまたはFMD)のみで構成されたDPプールです。DPプールにTierを追加するか他のDPプールを指定して再実行してください。

58260db
DMER8260DB: 対象LUの所属パーティションまたはペアパーティションが妥当ではありません。パーティション番号を確認してください。

58260dd
DMER8260DD: プログラム内部エラーが発生しました。しばらく待ってから，再実行してください。解決しない場合，保守員へ連絡してください。

58260de
DMER8260DE: リモート側アレイ装置がオートマイグレーション中です。マイグレーションを完了させた後に，再実行してください。

58260e1
DMER8260E1: リモート側アレイ装置のコントローラー回復中にLU切替え処理のタイムアウトが発生しました。コントローラー回復後に，再実行してください。

58260e3
DMER8260E3: リモート側アレイ装置のS-VOLに指定したLUが所属するRAIDグループの状態がNormal以外です。状態がNormalになってから再度実行してください。

58260e9
DMER8260E9: DPプールに作成したLUをS-VOLに指定しました。DPプールに作成したLU以外のLUを指定してください。

58260f1
DMER8260F1: リモート側アレイ装置の対象S-VOLに指定されたLU はDynamic Provisioningの管理情報を更新中です。しばらく待ってから，再度実行して下さい。

58260f2
DMER8260F2: リモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

58260f5
DMER8260F5: P-VOLとS-VOLの全容量割当モードの設定値が異なります。P-VOLおよびS-VOLの全容量割当モードを両方とも同じ設定値にしてください。または全容量割当モードは未サポート機能です。アレイ装置のファームウェアバージョンを確認してください。

582613a
DMER82613A: リモート側アレイ装置で既にリモートレプリケーションが使用可能な最大数のグループが存在します。リモートレプリケーションが使用しているグループ数を確認してください。

5827011​
DMER827011: 対象LUが他のアレイ装置との間でリモートレプリケーションペアを生成しています。または最大接続きょう体数の上限を超えています。LUのペア状態およびアレイID，または接続きょう体数を確認してください。

5827012​
DMER827012: リモートレプリケーションペア数が最大サポート数を超えています。リモートレプリケーションペア数を確認してください。

5827015​
DMER827015: 対象LUの状態が正常または縮退以外，または指定したS-VOLがDPプールに作成したLUです。LUの状態を正常か縮退にし，S-VOLにDPプールに作成したLU以外のLUを指定してください。

5827017​
DMER827017: S-VOLがRAID 0です。S-VOLのRAIDレベルをRAID 0以外にしてください。

5827019​
DMER827019: P-VOLとS-VOLの容量が異なります。P-VOLとS-VOLの容量を同一にしてください。

582701a
DMER82701A: S-VOLが常駐LUまたは予約常駐LUが指定済みです。LUの状態を確認してください。

582701c
DMER82701C: 対象LUがコマンドデバイスです。コマンドデバイス以外のLUを指定してください。

582701e
DMER82701E: 対象LUがリモートレプリケーションペア設定済み，または所属しているRAIDグループの状態がNormal以外です。LUのペア状態，所属するRAIDグループの状態を確認してください。RAIDグループの状態がNormal以外のときはNormalになってから再度実行してください。

5827026​
DMER827026: リモート側アレイ装置が擬似計画停止中です。擬似計画停止後に再実行してください。

5827027​
DMER827027: リモート側アレイ装置が擬似計画停止後です。しばらく待ってから，再実行してください。

582702a
DMER82702A: リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションの有償オプションが無効です。有償オプションを解錠・有効にしてください。

5827040​
DMER827040: リモート側アレイ装置のS-VOLがShadowImageペア生成済みです。リモートレプリケーションとShadowImageはカスケードできません。リモート側アレイ装置のLU状態を確認してください。

5827045​
DMER827045: リモート側アレイ装置の対象LUのストライプサイズが64KB以外です。リモート側アレイ装置のLUのストライプサイズを64KBにしてください。

5827046​
DMER827046: リモート側アレイ装置の対象LUがSnapShotのリストア中またはSnapShotペアがRead/Write不可です。リモート側アレイ装置のLUのSnapShotペアを一旦Simplexにしてから，ペア操作してください。

5827049​
DMER827049: リモート側アレイ装置の対象LUがFormat中です。Formatが完了してから，再度ペアを生成してください。またはリモート側アレイ装置の対象S-VOLに指定されたLU はDynamic Provisioningの管理情報を更新中です。しばらく待ってから，再度実行して下さい。

582704a
DMER82704A: S-VOLはS-VOL Disableです。リモート側アレイ装置のLUのS-VOL Disable指定を解除してください。

5827050​
DMER827050: リモート側アレイ装置の対象LUが強制パリティ回復未実施または実行中です。リモート側アレイ装置のLUの強制パリティ回復の状態を回復完了，またはスキップの状態にしてください。

5827053​
DMER827053: リモート側アレイ装置の統合されているLUの数が17個以上です。リモート側アレイ装置の統合されているLUの数を16個以下にしてください。

5827055​
DMER827055: リモート側アレイ装置の対象LUがSnapShotのV-VOLです（ペア生成時）。リモート側アレイ装置のLUにSnapShotのV-VOL以外を設定してください。

5827059​
DMER827059: リモート側アレイ装置のライセンスの有効期限が切れました。ライセンスを購入してください。またはリモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

582705a
DMER82705A: リモート側アレイ装置のDM-LUが設定されていません，またはDM-LUをS-VOLに指定しました。DM-LUを設定してから再実行してください，またはLUの状態を確認してください。

582705b
DMER82705B: 指定S-VOLはPOOL用LUです。LUの状態を確認してください。

58270b3
DMER8270B3: 指定したS-VOLは1 GB未満のSubLUを含んだ統合LUです。指定した統合LUの個々のLUの容量に1 GB未満のLUがないか確認してください。

58270c4
DMER8270C4: 新規のグループでペア生成時，ローカル側またはリモート側アレイ装置で設定されているサイクル時間が最小間隔未満です。ローカル側アレイ装置とリモート側アレイ装置に設定されているサイクル時間を確認してください。

58270c6
DMER8270C6: 指定S-VOLはマイグレーションを実行中です。ペアを削除した後に，再実行してください。

58270c7
DMER8270C7: 指定S-VOLはリザーブLUです。S-VOLにはリザーブLU以外を指定して，再実行してください。

58270ca
DMER8270CA: 指定S-VOLはマイグレーションを実行中です。ペアを削除した後に，再実行してください。

58270cb
DMER8270CB: 指定S-VOLはリザーブLUです。S-VOLにはリザーブLU以外を指定して，再実行してください。

58270cf
DMER8270CF: リモート側アレイ装置において，対象LUが所属しているRAIDグループを構成するディスクドライブがスピンダウンしています。該当するディスクドライブをスピンアップした後に再実行してください。

58270d1
DMER8270D1: リモート側アレイ装置において，対象LUが所属しているRAIDグループを構成するディスクドライブがスピンダウンしています。該当するディスクドライブをスピンアップした後に再実行してください。

58270d2
DMER8270D2: リモート側アレイ装置で指定したデータプール番号が使用中のデータプール番号と異なります。データプール番号を確認してください。または，リモート側アレイ装置で使用するレプリケーションデータDPプール，または管理領域DPプールが存在しません。または，リモート側アレイ装置で使用するレプリケーションデータDPプール，または管理領域DPプールの状態が正常または縮退以外です。または，指定されたリモート側アレイ装置で使用するレプリケーションデータDPプール，または管理領域DPプールは，指定されたS-VOLが現在使用しているDPプールと異なります。または，リモート側アレイ装置のレプリケーションデータDPプール，または管理領域DPプールでリモートレプリケーションペアの削除処理中です。または指定されたリモート側アレイ装置のレプリケーションデータDPプール，または管理領域DPプールは階層モードが有効かつ未サポートドライブ(SSDまたはFMD)のみで構成されたDPプールです。DPプールにTierを追加するか他のDPプールを指定して再実行してください。

58270db
DMER8270DB: 対象LUの所属パーティションまたはペアパーティションが妥当ではありません。パーティション番号を確認してください。

58270dd
DMER8270DD: プログラム内部エラーが発生しました。しばらく待ってから，再実行してください。解決しない場合，保守員へ連絡してください。

58270de
DMER8270DE: リモート側アレイ装置がオートマイグレーション中です。マイグレーションを完了させた後に，再実行してください。

58270e1
DMER8270E1: リモート側アレイ装置のコントローラー回復中にLU切替え処理のタイムアウトが発生しました。コントローラー回復後に，再実行してください。

58270e3
DMER8270E3: リモート側アレイ装置のS-VOLに指定したLUが所属するRAIDグループの状態がNormal以外です。状態がNormalになってから再度実行してください。

58270e9
DMER8270E9: DPプールに作成したLUをS-VOLに指定しました。DPプールに作成したLU以外のLUを指定してください。

58270f1
DMER8270F1: リモート側アレイ装置の対象S-VOLに指定されたLU はDynamic Provisioningの管理情報を更新中です。しばらく待ってから，再度実行して下さい。

58270f2
DMER8270F2: リモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

58270f5
DMER8270F5: P-VOLとS-VOLの全容量割当モードの設定値が異なります。P-VOLおよびS-VOLの全容量割当モードを両方とも同じ設定値にしてください。または全容量割当モードは未サポート機能です。アレイ装置のファームウェアバージョンを確認してください。

582713a
DMER82713A: リモート側アレイ装置で既にリモートレプリケーションが使用可能な最大数のグループが存在します。リモートレプリケーションが使用しているグループ数を確認してください。

582901e
DMER82901E: 指定したグループ番号のS-VOL内にリモートレプリケーションペア状態がPaired以外のペアがあります。LUのペア状態を確認してください。

5829026​
DMER829026: リモート側アレイ装置が擬似計画停止中です。擬似計画停止後に再実行してください。

5829027​
DMER829027: リモート側アレイ装置が擬似計画停止後です。しばらく待ってから，再実行してください。

582902a
DMER82902A: リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションの有償オプションが無効です。有償オプションを解錠・有効にしてください。

582903d
DMER82903D: 指定したグループ内のペア状態が不正です。LUのペア状態および相手のLUNを確認してください。

582905e
DMER82905E: 指定したグループ番号のS-VOL内にSnapShotのP-VOLで指定したMU番号のペアがあり，そのペア状態がPairedまたはSplitとなっていないSnapShotペアがあります。SnapShotのペア状態を確認してください。またはリモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

582905f
DMER82905F: 対象グループ内にPairedのペアが1つもありません。LUのペア状態を確認してください。

58290de
DMER8290DE: リモート側アレイ装置がオートマイグレーション中です。マイグレーションを完了させた後に，再実行してください。

5829145​
DMER829145: 指定されたグループはサイクルコピー中かつカスケードしているSnapShotのグループがペア分割予約済みです。SnapShotペア分割完了後に再実行してください。

582a011
DMER82A011: 対象LUが他のアレイ装置との間でリモートレプリケーションペアを生成しています。または最大接続きょう体数の上限を超えています。LUのペア状態およびアレイID，または接続きょう体数を確認してください。

582a015
DMER82A015: 対象LUの状態が正常または縮退以外です。LUの状態を正常か縮退にしてください。

582a01e
DMER82A01E: 対象LUがリモートレプリケーションペア設定済み，または所属しているRAIDグループの状態がNormal以外です。LUのペア状態，所属するRAIDグループの状態を確認してください。RAIDグループの状態がNormal以外のときはNormalになってから再度実行してください。

582a026
DMER82A026: リモート側アレイ装置が擬似計画停止中です。擬似計画停止完了後に再実行してください。

582a027
DMER82A027: リモート側アレイ装置が擬似計画停止後です。しばらく待ってから，再度実行してください。

582a02a
DMER82A02A: リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションの有償オプションが無効です。有償オプションを解錠・有効にしてください。

582a02b
DMER82A02B: ローカル側アレイ装置へのパスが2つとも閉塞しました。パスの状態を確認してください。

582a030
DMER82A030: S-VOL用LUが未定義です。LUの属性を確認してください。

582a031
DMER82A031: リモート側アレイ装置の対象LUは異なるアレイ装置と既にペアが作成されています。ペア情報を確認してください。

582a035
DMER82A035: リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションの有償オプションが無効です。有償オプションを解錠・有効にしてください。またはリモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

582a038
DMER82A038: ローカル側アレイ装置へのリモートパスが2つとも閉塞しました。パスの状態を確認してください。

582a046
DMER82A046: リモート側アレイ装置の対象LUが，SnapShotのリストア中またはSnapShotペアがRead/Write不可です。リモート側アレイ装置のLUのSnapShotペアを一旦Simplexにしてから，ペア操作してください。

582a04a
DMER82A04A: S-VOLはS-VOL Disableです。リモート側アレイ装置のLUのS-VOL Disable指定を解除してください。

582a050
DMER82A050: リモート側アレイ装置の対象LUが強制パリティ回復未実施または実行中です。リモート側アレイ装置のLUの強制パリティ回復の状態を回復完了，またはスキップの状態にしてください。

582a059
DMER82A059: リモート側アレイ装置のライセンスの有効期限が切れました。ライセンスを購入してください。またはリモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

582a05d
DMER82A05D: 処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

582a089
DMER82A089: リモート側アレイ装置のS-VOLがS-VOL Disableです。リモート側アレイ装置のLU状態を確認し，S-VOL Disableを解除して実行してください。

582a08b
DMER82A08B: リモート側アレイ装置のS-VOLがSnapShotキャッシュブロックの空きがありません。リモート側アレイ装置のプールLUの状態を確認して，不要なペアを削除してください。

582a08c
DMER82A08C: リモート側アレイ装置のS-VOLがSnapShotキャッシュブロック削除中です。リモート側アレイ装置のプールLUの状態を確認して，しばらく待ってから，再実行してください。

582a08d
DMER82A08D: リモート側アレイ装置のS-VOLがSnapShotペアとのカスケード条件を満たしていません。リモート側アレイ装置のLU状態を確認してください。

582a090
DMER82A090: リモート側アレイ装置のS-VOLがSnapShotペアとのカスケード条件を満たしていません。リモート側アレイ装置のLU状態を確認してください。

582a091
DMER82A091: リモート側アレイ装置の装置IDが異なるか，最大接続きょう体数の上限を超えています。リモート側アレイ装置の装置ID，接続きょう体数，またはグループ番号を確認してください。

582a095
DMER82A095: リモート側アレイ装置のS-VOLが強制パリティ回復中です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから，再実行してください。

582a097
DMER82A097: リモート側アレイ装置のS-VOLに対して不当なコマンドを受領しました。リモート側アレイ装置の状態を確認してください。

582a09a
DMER82A09A: リモート側アレイ装置のS-VOLのLU状態が正常または縮退以外です。リモート側アレイ装置のLU状態を確認してください。

582a09f
DMER82A09F: SnapShotの分割，削除の処理中です。しばらく待ってから，再実行してください。

582a0a0
DMER82A0A0: リモート側アレイ装置にデータプールがありません。リモート側アレイ装置にデータプールを作成してください。

582a0a1
DMER82A0A1: リモート側アレイ装置のS-VOLに指定したLUは既にデータプールに割り当てられているため，S-VOLに設定できません。リモート側アレイ装置のLUの状態を確認してください。

582a0a2
DMER82A0A2: リモート側アレイ装置のデータプールに割り当てられたLU状態が正常または縮退以外です。リモート側アレイ装置のLU状態を確認してください。

582a0a3
DMER82A0A3: リモート側アレイ装置のデータプールに割り当てられたLUが強制パリティ回復中です。リモート側アレイ装置のLUの状態を確認し，しばらく待ってから，再実行してください。

582a0a4
DMER82A0A4: リモート側アレイ装置のS-VOLがリモートレプリケーションとSnapShotで最大ペア数オーバーです。リモート側アレイ装置の状態を確認してください。また，リモート側アレイ装置の不要なペアを削除してください。

582a0a5
DMER82A0A5: リモート側アレイ装置のS-VOLのリモートレプリケーションペア状態がFailureです。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

582a0a6
DMER82A0A6: リモート側アレイ装置のS-VOLのリモートレプリケーションペア状態がPool Fullです。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

582a0a7
DMER82A0A7: リモート側アレイ装置のS-VOLのリモートレプリケーションペア状態がSplit（Read/Write不可）です。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

582a0a8
DMER82A0A8: リモート側アレイ装置のS-VOLのリモートレプリケーションペア状態がTakeover，またはS-VOLを直前の更新サイクルで確定した状態に戻す処理を行っています。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

582a0a9
DMER82A0A9: リモート側アレイ装置のS-VOLのリモートレプリケーションペア状態がSimplexです。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

582a0aa
DMER82A0AA: リモート側アレイ装置のS-VOLのリモートレプリケーションペア状態がSplitです。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

582a0ab
DMER82A0AB: リモート側アレイ装置のS-VOLのリモートレプリケーションペア状態がSimplexではありません。リモート側アレイ装置のリモートレプリケーションペア状態を確認してください。

582a0b4
DMER82A0B4: リモート側アレイ装置のS-VOLがデフォルト担当コントローラーに存在しない，かつ特殊処理継続不可です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

582a0b5
DMER82A0B5: リモート側アレイ装置のS-VOLがデフォルト担当コントローラーに存在しない，かつLU単位切替え実行（開始）です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

582a0b6
DMER82A0B6: リモート側アレイ装置のS-VOLがデフォルト担当コントローラーに存在しない，かつLU単位切替え実行（中）です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

582a0b7
DMER82A0B7: リモート側アレイ装置のS-VOLがデフォルト担当コントローラーに存在しない，かつLU単位切替え元のコントローラーが閉塞しています。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

582a0b8
DMER82A0B8: リモート側アレイ装置のS-VOLがLU単位切替え不可，かつシーケンシャルバッファー使用中です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

582a0b9
DMER82A0B9: リモート側アレイ装置のS-VOLのLU単位切替えが一時的にできません。しばらく待ってから実行してください。

582a0ba
DMER82A0BA: リモート側アレイ装置のS-VOLがLU単位切替え不可，かつPINがあります。サポートサービス利用ガイドに記載された連絡先にお問い合わせください。

582a0bb
DMER82A0BB: リモート側アレイ装置のS-VOLのLU単位切替えが一時的にできません。しばらく待ってから実行してください。

582a0bc
DMER82A0BC: リモート側アレイ装置のS-VOLのLU単位切替えが一時的にできません。しばらく待ってから実行してください。

582a0bd
DMER82A0BD: リモート側アレイ装置のS-VOLがLU単位切替えできずタイムアウトが発生しました。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

582a0be
DMER82A0BE: リモート側アレイ装置のS-VOLがLU単位切替え不可，かつグループ番号が不正です。リモート側アレイ装置の状態を確認してください。

582a0c0
DMER82A0C0: リモート側アレイ装置のS-VOLがデフォルト担当コントローラーに存在しない，かつドライブスピンアップ中です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

582a0c1
DMER82A0C1: リモート側アレイ装置のS-VOLがデフォルト担当コントローラーに存在しない，かつシステムコピー中です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

582a0c2
DMER82A0C2: リモート側アレイ装置のS-VOLがデフォルト担当コントローラーに存在しない，かつ引継ぎ情報をライト中です。リモート側アレイ装置の状態を確認して，しばらく待ってから実行してください。

582a0d1
DMER82A0D1: リモート側アレイ装置において，対象LUが所属しているRAIDグループを構成するディスクドライブがスピンダウンしています。該当するディスクドライブをスピンアップした後に再実行してください。

582a0d2
DMER82A0D2: リモート側アレイ装置で指定したデータプール番号が使用中のデータプール番号と異なります。データプール番号を確認してください。または，リモート側アレイ装置で使用するレプリケーションデータDPプール，または管理領域DPプールが存在しません。または，リモート側アレイ装置で使用するレプリケーションデータDPプール，または管理領域DPプールの状態が正常または縮退以外です。または，指定されたリモート側アレイ装置で使用するレプリケーションデータDPプール，または管理領域DPプールは，指定されたS-VOLが現在使用しているDPプールと異なります。または，リモート側アレイ装置のレプリケーションデータDPプール，または管理領域DPプールでリモートレプリケーションペアの削除処理中です。または指定されたリモート側アレイ装置のレプリケーションデータDPプール，または管理領域DPプールは階層モードが有効かつ未サポートドライブ(SSDまたはFMD)のみで構成されたDPプールです。DPプールにTierを追加するか他のDPプールを指定して再実行してください。

582a0d3
DMER82A0D3: テンポラリキーの期限が切れました。ライセンスを購入してください。

582a0db
DMER82A0DB: 対象LUの所属パーティションまたはペアパーティションが妥当ではありません。パーティション番号を確認してください。

582a0dd
DMER82A0DD: プログラム内部エラーが発生しました。しばらく待ってから，再実行してください。解決しない場合，保守員へ連絡してください。

582a0de
DMER82A0DE: リモート側アレイ装置がオートマイグレーション中です。マイグレーションを完了させた後に，再実行してください。

582a0e1
DMER82A0E1: リモート側アレイ装置のコントローラー回復中にLU切替え処理のタイムアウトが発生しました。コントローラー回復後に，再実行してください。

582a0e3
DMER82A0E3: リモート側アレイ装置のS-VOLが所属するRAIDグループの状態がNormal以外です。状態がNormalになってから再度実行してください。

582a0f2
DMER82A0F2: リモート側アレイ装置がメモリ再構築中です。メモリ再構築が完了後，再度実行してください。

16.2 Hitachi USPのメッセージ

Device Managerが出力するメッセージの中には，メッセージの一部としてストレージシステムが出力するメッセージを含むものがあります。ここでは，Device Managerのメッセージに含まれるHitachi USPのエラーメッセージについて説明します。

Device ManagerのメッセージにHitachi USPのメッセージが含まれる場合，Device Managerのメッセージには，Hitachi USPのメッセージのエラーコードが2種類表示されます。Device Managerが表示するHitachi USPのメッセージを次の表に示します。

参考：以下に示すメッセージの一覧では，エラーコード1とエラーコード2をコンマで区切って示します。アスタリスク（*）はエラーコードの出力が可変であることを示しています。エラーコードに，この節で示す数値以外の数値が出力された場合は，「*，*」で示すメッセージの説明を参照してください。

表16-2 Hitachi USPのメッセージ

エラーコード
説明
対処

*,*
サブシステムでエラーが発生しました。この問題を解決できないときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
繰り返し起こる場合は顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

1,1001
タイムアウトが発生しました。SVPが再起動後に，再実行してください。
SVPが自動的に再起動します。再起動後に再実行して，同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3,1002
指定したボリュームは，リモートコピー，ShadowImage，Cross-system Copy，Volume Migration，またはCOW Snapshotのボリュームとして使用されているので，コマンドデバイスまたはLUSEボリュームの構成要素として設定できません。別のボリュームを選んでください。
対処の必要はありません。

1005,1002
指定したボリュームは，リモートコピー，ShadowImage，Cross-system Copy，Volume Migration，またはCOW Snapshotのボリュームとして使用されているので，コマンドデバイスまたはLUSEボリュームの構成要素として設定できません。別のボリュームを選んでください。
対処の必要はありません。

3,1003
一つのグループから同一ボリュームへのパスを複数設定しようとしています。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

1005,1003
一つのグループから同一ボリュームへのパスを複数設定しようとしています。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

3,1004
一つのポート/グループ/LUNの組に対して，複数のボリュームを設定しようとしています。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

1005,1004
一つのポート/グループ/LUNの組に対して，複数のボリュームを設定しようとしています。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

3,1005
実装されていないボリューム，拡張LUの先頭以外のボリューム，Volume MigrationのReserveボリューム，またはJust in Timeのボリュームにパスを定義しようとしています。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

1005,1005
実装されていないボリューム，拡張LUの先頭以外のボリューム，Volume MigrationのReserveボリューム，またはJust in Timeのボリュームにパスを定義しようとしています。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

3,1007
リモートコピー，ShadowImage，Cross-system Copy，Volume Migration，またはCOW Snapshotで使用しているボリュームへの最後のパスは削除できません。
対処の必要はありません。

1005,1007
リモートコピー，ShadowImage，Cross-system Copy，Volume Migration，またはCOW Snapshotで使用しているボリュームへの最後のパスは削除できません。
対処の必要はありません。

3,1009
拡張LUとして連結するボリュームのエミュレーションタイプがオープンボリュームではありません。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

1005,1009
拡張LUとして連結するボリュームのエミュレーションタイプがオープンボリュームではありません。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

3,1010
すでに拡張されているLUを含んで拡張LUを設定しようとしています。
設定内容を見直してください。

3,1011
拡張LUとして連結されるボリュームが異なるCU番号にまたがっています。
設定内容を見直してください。

1005,1011
拡張LUとして連結されるボリュームが異なるCU番号にまたがっています。
設定内容を見直してください。

3,1012
拡張LUとして連結されるボリュームにはLUパスが設定されています。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

1005,1012
拡張LUとして連結されるボリュームにはLUパスが設定されています。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

3,1013
拡張LUとして連結されるボリュームのエミュレーションタイプが同じでありません。
拡張LUを設定する場合，同一エミュレーション，同一容量のボリューム，同一のボリューム属性（Normal VolumeとCustomized Volumeの混在指定はできません）で設定してください。

1005,1013
拡張LUとして連結されるボリュームのエミュレーションタイプが同じでありません。
拡張LUを設定する場合，同一エミュレーション，同一容量のボリューム，同一のボリューム属性（Normal VolumeとCustomized Volumeの混在指定はできません）で設定してください。

3,1015
解除される拡張LUにLUパスが設定されています。
いったん対象ボリュームのパスを解除してから拡張LUを解除してください。

1005,1015
解除される拡張LUにLUパスが設定されています。
いったん対象ボリュームのパスを解除してから拡張LUを解除してください。

3,1018
構成変更の要素として指定されたポートがありません。
指定されたポートがありません。未実装ポートまたはメインフレーム用のポートが指定された可能性があります。指定したポートを見直してください。

1005,1018
構成変更の要素として指定されたポートがありません。
指定されたポートがありません。未実装ポートまたはメインフレーム用のポートが指定された可能性があります。指定したポートを見直してください。

3,1020
LUNが不正です（規定外の値が指定されました）。
設定内容を見直してください。

1005,1020
LUNが不正です（規定外の値が指定されました）。
設定内容を見直してください。

3,1021
指定されたボリュームがありません。
指定されたボリューム(CU番号:LDEV番号)がありません。未実装ボリュームまたはMainframe用のボリュームが指定された可能性があります。指定したボリュームを見直してください。

1005,1021
指定されたボリュームがありません。
指定されたボリューム(CU番号:LDEV番号)がありません。未実装ボリュームまたはMainframe用のボリュームが指定された可能性があります。指定したボリュームを見直してください。

3,1022
ホストモードが不正です。
設定内容を見直してください。

1005,1022
ホストモードが不正です。
設定内容を見直してください。

3,1023
ファイバーアドレスが正しくありません。指定を見直してください。
対処の必要はありません。

1005,1023
ファイバーアドレスが正しくありません。指定を見直してください。
対処の必要はありません。

3,1024
ファイバトポロジ情報が不正です（規定外の値が指定されました）。
設定内容を見直してください。

1005,1024
ファイバトポロジ情報が不正です（規定外の値が指定されました）。
設定内容を見直してください。

3,1025
指定されたLUパスがありません。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

1005,1025
指定されたLUパスがありません。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

3,1027
コマンドデバイス設定の指定値が不正です（規定外の値が指定されました）。
設定内容を見直してください。

3,1028
拡張LUとして連結できるボリュームの数を超えています(最大36)。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

1005,1028
拡張LUとして連結できるボリュームの数を超えています(最大36)。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

3,1029
拡張LUとして連結するボリュームの容量が同じでありません。または，Customized Volumeと通常ボリューム（Normal Volume）を混在して連結しようとしています。
拡張LUを設定する場合，同一エミュレーション，同一容量のボリューム，同一のボリューム属性（Normal VolumeとCustomized Volumeの混在指定はできません）で設定してください。

3,1031
Cache Residencyに指定された領域はボリュームのサイズを超えています。
設定内容を見直してください。

3,1032
指定されたエクステント領域が，指定可能な領域サイズを超えています。
エクステント領域を小さく指定して，再設定してください。

3,1033
Cache Residencyのボリューム全体指示でメインフレーム系のボリュームが指定されました。
設定内容を見直してください。

3,1034
Cache Residencyの領域指定とボリュームの種別が一致していません（メインフレーム系ボリュームに対してLBA番号を指定。または，オープン系ボリュームにシリンダ番号とヘッダ番号を指定）。
設定内容を見直してください。

3,1035
SSIDの定義がありません。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
VLL操作（Install CV，Volume Initialize）時，必要なSubsystem IDの設定がされていません。

3,1036
Customized Volume設定時，指定したサイズが範囲外です（設定値が最小値より小さい，または最大値より大きい）。
CVの大きさが設定可能範囲を超えています（最小値より小さい，または最大値より大きい）。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3,1037
CVを作成するための容量が論理パリティグループ内に残っていません。
ドライブタイプおよびRAIDタイプによって論理パリティグループ内に納められるLDEV数が異なることを考慮に入れて設定してください。詳しくは顧客問い合わせ窓口まで問い合わせてください。

3,1038
CVのエミュレーションタイプに混在できないものが指定されました。または，サポート対象外のエミュレーションタイプが設定されました。
エミュレーションタイプによって定義が異なります。詳しくは顧客問い合わせ窓口まで問い合わせてください。

3,1039
LUパスが設定されているボリューム，LU拡張されているボリューム，またはLDEVセキュリティが設定されているボリュームに対してVLL操作が指定されています。
設定対象ボリュームを見直してください。

3,1040
VLL操作 (Volume Initialize) 時，Deleted Normal Volume情報が単独で指定されました。内部論理エラーが発生しています。
詳しくは顧客問い合わせ窓口まで問い合わせてください。

3,1041
VLL操作で指定したCU番号とLDEV番号はほかのボリュームの番号と重複しています。
対処の必要はありません。

3,1042
サブシステム側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
Cache Residencyのプレステージングが指定されていますが，Cache Residencyの設定がされていません。または，Cache Residencyの設定はされていますが，プレステージングの設定がされていません。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3,1043
VLL操作で実装されていない論理パリティグループに対して操作が指示されました。
設定内容を見直してください。

3,1044
VLL操作 (Volume Initialize) 時，Normal Volumeに復帰させるボリュームの数とVolume Initializeで要求されたボリュームの数が異なっています。
設定内容を見直してください。

3,1045
指定されたサブシステムIDはすでに使用されています。他のサブシステムIDを指定してください。
設定内容を見直してください。

3,1048
指定されたボリュームがありません，またはCache Residencyが指定されていないボリュームに対して削除要求がありました。
設定内容を見直してください。

3,1049
VLL操作 (Volume Initialize) 時，対象の論理パリティグループ内にCVが設定されていません。
設定内容を見直してください。

3,1050
拡張LUとして連結するボリュームの中に階層制御機能（Volume Migration) のReserveボリューム，またはJust in Timeボリュームが含まれています。
設定内容を見直してください。

1005,1050
拡張LUとして連結するボリュームの中に階層制御機能（Volume Migration) のReserveボリューム，またはJust in Timeボリュームが含まれています。
設定内容を見直してください。

3,1051
VLL操作で，エミュレーションタイプの指定に誤りがあります。
設定内容を見直してください。

*,1059
Fibreポート以外のポートに対してLUN Manager機能の設定をしています。
設定内容を見直してください。

3,1059
Fibreポート以外のポートに対してLUN Manager機能の設定をしています。
設定内容を見直してください。

*,1061
LUN Manager機能が無効なポートに対してLUN Manager操作をしようとしています。
Security Switch ON状態にしてください。

3,1061
LUN Manager機能が無効なポートに対してLUN Manager操作をしようとしています。
Security Switch ON状態にしてください。

3,1062
VLL操作（Install CV）で，エミュレーションタイプまたはエミュレーションタイプのサイズ指定に誤りがあります。指定したボリュームのサイズがエミュレーションタイプに合ったサイズではありません。
Mainframe系ボリュームに対してはユーザ指定シリンダ数を指定してください。Open系ボリュームに対してはユーザ指定容量を指定してください。

3,1063
指定されたWWNはすでに使用されています。他のWWNを指定してください。
設定内容を見直してください。

3,1064
すでに登録されているものと同じWWNを登録しようとしています。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

1005,1064
すでに登録されているものと同じWWNを登録しようとしています。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

5305,1064
指定されたWWNはすでに使用されています。他のWWNを指定してください。
設定内容を見直してください。

3,1065
すでに登録されているものと同じWWNニックネームまたはホストグループニックネームを登録しようとしています（WWNニックネームとホストグループニックネームは相互に重複できません）。
設定内容を見直してください。

1005,1065
すでに登録されているものと同じWWNニックネームまたはホストグループニックネームを登録しようとしています（WWNニックネームとホストグループニックネームは相互に重複できません）。
設定内容を見直してください。

3,1066
登録されていないWWN番号が指定されました（削除時または変更時）。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

1005,1066
登録されていないWWN番号が指定されました（削除時または変更時）。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

3,1067
すでに登録されているものと同じホストグループ番号を登録しようとしています。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

1005,1067
すでに登録されているものと同じホストグループ番号を登録しようとしています。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

3,1068
登録されていないホストグループが指定されました（削除時または変更時）。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。指定内容を訂正してください。

1005,1068
登録されていないホストグループが指定されました（削除時または変更時）。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。指定内容を訂正してください。

3,1074
VLL操作 (Install CV) 時に指定されたCUには設定できません。
指定内容を訂正してください。

3,1075
VLL操作 (Volume Initialize，Install CV，Volume to Space)を1回の構成情報設定要求に混在して指定しています。
VLL操作 をする場合は，どれか一つの設定をしてください。

5205,1076
指定されたボリュームは，ShadowImage または FlashCopy Mirrorのボリュームとしてすでに使用されています。
指定したボリュームの状態を確認してください。

5205,1077
指定されたボリュームは，ShadowImage または FlashCopy Mirrorのボリュームとしてすでに使用されています。
指定したボリュームの状態を確認してください。

5205,1078
指定されたボリュームはLUSEボリュームです。Reserveボリュームに変更できません。
指定したボリュームの状態を確認してください。

5205,1079
Reserveボリュームとして設定されたボリュームはCache Residencyが設定されている。
指定したボリュームからCache Residencyの設定を解除してください。

5205,1080
指定されたボリュームは使用できません。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1081
指定されたボリュームはコマンドデバイスです。
コマンドデバイスを解除するか，他のボリュームを選択してください。

5205,1082
指定されたボリュームは実装されていません。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1083
指定されたボリュームは，すでにReserveボリュームとして設定されています。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1084
割り当てできるReserveボリュームがありません。
Reserveボリュームを設定してから再実行してください。

5205,1085
指定されたボリュームは，階層制御機能（Volume Migration）ですでに使用されています。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1086
指定されたボリュームのRAIDレベルはサポートされていません。
マイクロコードのバージョンを確認して顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1087
Reserveボリュームとして指定されたHDEVはNASシステムのシステムボリュームです。
選択したボリュームの状態を確認してください。

5205,1088
移動先として指定されたボリュームはNASシステムのシステムボリュームです。
選択したボリュームの状態を確認してください。

5205,1094
指定されたボリュームは，Reserveボリュームではありません。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1095
Reservedボリュームの最大割り当て数を超えています。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1096
指定されたボリュームは，ホストまたは，リモートコピーにて使用されています。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3,1101
実装されていないボリュームに対してVLL操作が指定されました。
指定内容を訂正してください。

3,1102
ボリュームイニシャライズ操作はパリティグループの最後のLDEVを含めません。
パリティグループ内には少なくとも一つのLDEVが必要なため，これ以上の減設はできません。指定内容を訂正してください。

3,1103
VLL操作で実装されていないパリティグループに対して操作が指定されました。
指定内容を訂正してください。

3,1104
VLL操作無しでSubsystem IDを設定しようとしています。
Subsystem IDはVLL操作と合わせて変更要求してください。

3,1105
アレイグループに作成できるLDEV数が上限値を超えました。
LDEVを作成するには，不要なLDEVを削除するか，別のアレイグループを指定してください。

3,1108
Volume Migration用のReserveボリューム／Just in Timeボリュームに対してコマンドデバイスの設定要求をしています。または，OPEN系ボリューム(実装されていないボリュームを含む)以外のボリュームに対してコマンドデバイス設定要求をしています。
コマンドデバイス設定対象ボリュームを見直してください。

1005,1108
Volume Migration用のReserveボリューム／Just in Timeボリュームに対してコマンドデバイスの設定要求をしています。または，OPEN系ボリューム(実装されていないボリュームを含む)以外のボリュームに対してコマンドデバイス設定要求をしています。
コマンドデバイス設定対象ボリュームを見直してください。

5205,1109
階層制御機能（Volume Migration）では，選択されたボリューム，またはその組み合わせはサポートされていません。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3,1110
HOST GROUPおよびWWNで使用するニックネームに指定できない文字が指定されました。'¥'，'/'，':'，','，';'，'*'，'?'，'"'，'<'，'>'，'|'および先頭と末尾の空白は使用できません。
対処の必要はありません。

1005,1110
HOST GROUPおよびWWNで使用するニックネームに指定できない文字が指定されました。'¥'，'/'，':'，','，';'，'*'，'?'，'"'，'<'，'>'，'|'および先頭と末尾の空白は使用できません。
対処の必要はありません。

*,1111
LUN Managerの構成変更要求時，ニックネームが指定されていません。
Host Groupのニックネームは必ず指定してください。

3,1113
VLL操作で作成しようとしていたボリュームはCompatible PAV機能として使用中のボリュームです。
指定ボリュームIDを変えるか，Compatible PAVの設定を解除してください。

3,1116
WWN登録時，値を指定していません。またはWWNの値に0が設定されています。
WWN値を必ず設定してから構成変更要求を実行してください。

1005,1116
WWN登録時，値を指定していません。またはWWNの値に0が設定されています。
WWN値を必ず設定してから構成変更要求を実行してください。

5205,1117
指定されたボリュームは，コンカレントコピーのボリュームとしてすでに使用されています。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1118
指定されたボリュームは，コンカレントコピーのボリュームとしてすでに使用されています。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1119
指定されたボリュームは，コンカレントコピーのボリュームとしてすでに使用されています。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1120
指定されたボリュームは，HXRCのボリュームとしてすでに使用されています。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1121
指定されたボリュームは，HXRCのボリュームとしてすでに使用されています。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1122
指定されたボリュームは，HXRCのボリュームとしてすでに使用されています。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3,1123
コマンドデバイスセキュリティの設定要求がされましたが，対象ボリュームはコマンドデバイスの設定がされていません。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。コマンドデバイスセキュリティ設定をする場合は，コマンドデバイスを設定しておくか同時に設定するようにしてください。

1005,1123
コマンドデバイスセキュリティの設定要求がされましたが，対象ボリュームはコマンドデバイスの設定がされていません。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。コマンドデバイスセキュリティ設定をする場合は，コマンドデバイスを設定しておくか同時に設定するようにしてください。

3,1124
コマンドデバイス・コマンドデバイスセキュリティの設定方法に誤りがあります。同じボリュームに対して，次のような設定はできません。

コマンドデバイスの設定とコマンドデバイスセキュリティの解除

コマンドデバイスの解除とコマンドデバイスセキュリティの設定

指定内容を訂正してください。

3,1125
WWN登録時，WWNを登録するホストグループがありません。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。指定定内容を訂正してください。

1005,1125
WWN登録時，WWNを登録するホストグループがありません。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。指定定内容を訂正してください。

3,1126
コマンドデバイスボリュームはVolume Management (LUSE) の構成要素にできません。別のボリュームを選択してください。
指定内容を訂正してください。

1005,1126
コマンドデバイスボリュームはVolume Management (LUSE) の構成要素にできません。別のボリュームを選択してください。
指定内容を訂正してください。

3,1127
CHAの高速モードが指定されましたが，未実装CHAに対して指定されています。
チャネルパッケージを見直してください。

1005,1127
CHAの高速モードが指定されましたが，未実装CHAに対して指定されています。
チャネルパッケージを見直してください。

3,1128
チャネル速度の変更が要求されましたが，指定されたCHAではFiber PCBはサポートされていません。
チャネルパッケージを見直してください。

1005,1128
チャネル速度の変更が要求されましたが，指定されたCHAではFiber PCBはサポートされていません。
チャネルパッケージを見直してください。

3,1129
LUN-Security操作でWWN登録時，登録できるWWN数（MAX.255）を超えました。
設定内容を見直してください。

*,1130
Host GroupニックネームおよびWWNニックネーム登録時，指定できない文字が指定されました（xx-G00：xxはポート名称（1A，1Bなど））。
サブシステムでデフォルトのニックネームはLUNセキュリティ操作で使用できません。ほかの名前を使用してください。

3,1131
ホストグループ設定時(追加，変更，削除)，ポート内に設定できる最大値を超えました（0～127の範囲）。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

1005,1131
ホストグループ設定時(追加，変更，削除)，ポート内に設定できる最大値を超えました（0～127の範囲）。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

3,1132
WWN設定時(追加，変更)，ポート内に設定できる最大値を超えました（0～254の範囲）。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

1005,1132
WWN設定時(追加，変更)，ポート内に設定できる最大値を超えました（0～254の範囲）。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

3,1133
ホストモード設定時，ポート内に設定できるホストグループIDの最大値を超えました。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

1005,1133
ホストモード設定時，ポート内に設定できるホストグループIDの最大値を超えました。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

3,1134
パス設定時(追加，削除)，ポート内に設定できる最大値を超えました（Security Switch OFF時：256個/Security Switch ON時：512個）。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

1005,1134
パス設定時(追加，削除)，ポート内に設定できる最大値を超えました（Security Switch OFF時：256個/Security Switch ON時：512個）。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

3,1135
ポート情報（Fibre Address，Fibre Topology，Channel Speed）設定時，同じポートに変更指示が複数設定されました。
同じポートに変更指示が複数設定されました。設定内容を見直してください。

1005,1135
ポート情報（Fibre Address，Fibre Topology，Channel Speed）設定時，同じポートに変更指示が複数設定されました。
同じポートに変更指示が複数設定されました。設定内容を見直してください。

3,1136
CHAの高速モード指定時，同じポートに変更指示が複数設定されました。
設定内容を見直してください。

1005,1136
CHAの高速モード指定時，同じポートに変更指示が複数設定されました。
設定内容を見直してください。

3,1137
LUSE設定時，DKCで設定できる最大数（MAX.4096）を超えた指示がされました。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

1005,1137
LUSE設定時，DKCで設定できる最大数（MAX.4096）を超えた指示がされました。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

3,1138
LUNM機能の設定時に，同一内容が指定されました。指定を見直してください。
対処の必要はありません。

1005,1138
LUNM機能の設定時に，同一内容が指定されました。指定を見直してください。
対処の必要はありません。

3,1140
ポートグループの設定がされているため変更できません。ポートグループの設定を解除してください。
ポートグループの設定を解除してください。

1005,1140
ポートグループの設定がされているため変更できません。ポートグループの設定を解除してください。
ポートグループの設定を解除してください。

3,1141
現在処理中です。しばらくしてから再実行してください。
しばらくして再ログインして，同じ操作を数回繰り返し，同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3,1145
NASのポートに対して，ファイバーアドレス，トポロジー，チャネル速度，セキュリティスイッチ，およびポート属性（イニシエーターまたはターゲット）の設定が変更されました。指定を見直してください。
対処の必要はありません。

1005,1145
NASのポートに対して，ファイバーアドレス，トポロジー，チャネル速度，セキュリティスイッチ，およびポート属性（イニシエーターまたはターゲット）の設定が変更されました。指定を見直してください。
対処の必要はありません。

3,1146
システムLUが未確定状態のため，NASシステムのユーザグループにパスを追加できません。
対処の必要はありません。

1005,1146
システムLUが未確定状態のため，NASシステムのユーザグループにパスを追加できません。
対処の必要はありません。

3,1147
NASのシステムLU用に定義されたLDEVに対してパス追加を実行しようとしました。指定を見直してください。
対処の必要はありません。

1005,1147
NASのシステムLU用に定義されたLDEVに対してパス追加を実行しようとしました。指定を見直してください。
対処の必要はありません。

3,1148
NASシステムのユーザLUとして中間ボリュームを指定しました。
対処の必要はありません。

1005,1148
NASシステムのユーザLUとして中間ボリュームを指定しました。
対処の必要はありません。

3,1149
NASのシステムLUグループにパスの追加または削除をしようとしました。指定を見直してください。
対処の必要はありません。

1005,1149
NASのシステムLUグループにパスの追加または削除をしようとしました。指定を見直してください。
対処の必要はありません。

3,1150
NASのシステムLU用に定義されたLDEVにCMDDEVを指定しました。指定を見直してください。
対処の必要はありません。

1005,1150
NASのシステムLU用に定義されたLDEVにCMDDEVを指定しました。指定を見直してください。
対処の必要はありません。

3,1151
NAS用のパッケージ（CHA）を指定してspeedモードを変更しようとしました。指定を見直してください。
対処の必要はありません。

1005,1151
NAS用のパッケージ（CHA）を指定してspeedモードを変更しようとしました。指定を見直してください。
対処の必要はありません。

3,1170
ボリュームがRead/Write属性ではないため，コマンドデバイスの設定はできません。
指定内容を訂正してから再実行してください。

1005,1170
ボリュームがRead/Write属性ではないため，コマンドデバイスの設定はできません。
指定内容を訂正してから再実行してください。

3,1171
ボリュームがRead/Write属性ではないため，LUは連結または解除できません。
指定内容を訂正してから再実行してください。

1005,1171
ボリュームがRead/Write属性ではないため，LUは連結または解除できません。
指定内容を訂正してから再実行してください。

3,1172
ボリュームがRead/Write属性ではないため，LUは連結または解除できません。
指定内容を訂正してから再実行してください。

1005,1172
ボリュームがRead/Write属性ではないため，LUは連結または解除できません。
指定内容を訂正してから再実行してください。

3,1173
ポート内に設定できるホストの最大数を超えました。
設定内容を訂正してから再実行してください。

3,1174
指定ホストIDはすでに登録されています。
設定内容を訂正してから再実行してください。

1005,1174
指定ホストIDはすでに登録されています。
設定内容を訂正してから再実行してください。

3,1175
iSCSIポートに対してFibreポートの設定はできません。
設定内容を見直してください。

3,1176
iSCSIのパッケージに対して高速モードは設定できません。
設定内容を見直してください。

3,1177
指定したホストはすでに登録されています。
設定内容を見直してください。

1005,1177
指定したホストはすでに登録されています。
設定内容を見直してください。

3,1178
不正なホスト名が指定されました。
設定内容を見直してください。

1005,1178
不正なホスト名が指定されました。
設定内容を見直してください。

3,1179
未登録のホストを指定しました。
設定内容を見直してください。

3,1180
システムLUの指定とシステムLU以外のLUの指定を１PDUで実行しました。指定を見直してください。
対処の必要はありません。

1005,1180
システムLUの指定とシステムLU以外のLUの指定を１PDUで実行しました。指定を見直してください。
対処の必要はありません。

3,1181
指定されたパスは，リモートコピーのペアがあるボリュームのため追加できません。
設定内容を見直してください。

1005,1181
指定されたパスは，リモートコピーのペアがあるボリュームのため追加できません。
設定内容を見直してください。

3,1182
60TB以上のLUSEを設定しようとしました。指定を見直してください。
対処の必要はありません。

1005,1182
60TB以上のLUSEを設定しようとしました。指定を見直してください。
対処の必要はありません。

3,1183
PCBモードとポート情報が不整合です。
対処の必要はありません。

4,1183
PCBモードとポート情報が不整合です。
対処の必要はありません。

1005,1183
PCBモードとポート情報が不整合です。
対処の必要はありません。

1005,1184
PCBモードとポート情報が不整合です。
対処の必要はありません。

3,1185
LUSEを含む連結操作で，間に挿入しようとしました。(LDEV番号がLUSEとして組まれているLDEV番号の間に挿入する形で指定されました)。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

1005,1185
LUSEを含む連結操作で，間に挿入しようとしました。(LDEV番号がLUSEとして組まれているLDEV番号の間に挿入する形で指定されました)。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

3,1186
LUSEを含む連結操作で，パスの指定が先頭以外に指定されました。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

1005,1186
LUSEを含む連結操作で，パスの指定が先頭以外に指定されました。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

3,1187
LU拡張をしようとしましたが，対象LUに定義しているパスを有するグループのホストモードがOn中LUSEであるため設定できません。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

1005,1187
LU拡張をしようとしましたが，対象LUに定義しているパスを有するグループのホストモードがOn中LUSEであるため設定できません。
すでに構成情報が変更されている可能性があります。設定内容を見直してください。

3,1188
NAS OSがシステムLUを使用中なので，LUを削除できません。指定を見直してください。
対処の必要はありません。

1005,1188
NAS OSがシステムLUを使用中なので，LUを削除できません。指定を見直してください。
対処の必要はありません。

3,1189
NASシステムパッケージによって使用中のため，指定されたユーザLUNを削除できません。ユーザLUNを削除するには，NASシステムパッケージより指定されたユーザLUNで設定されたLU上に構築されているファイルシステムに対して「ファイルシステムの削除」の操作をしてください。
削除対象のユーザLUNで設定されたLU上に構築されているファイルシステムに対して，「ファイルシステムの削除」の操作をしてから再実行してください。

1005,1189
NASシステムパッケージによって使用中のため，指定されたユーザLUNを削除できません。ユーザLUNを削除するには，NASシステムパッケージより指定されたユーザLUNで設定されたLU上に構築されているファイルシステムに対して「ファイルシステムの削除」の操作をしてください。
削除対象のユーザLUNで設定されたLU上に構築されているファイルシステムに対して，「ファイルシステムの削除」の操作をしてから再実行してください。

3,1190
NASシステムポートまたはiSCSIポートからボリュームにパスを定義するとき，ボリュームはRead/Write属性で，さらにS-VOLとして利用できる必要があります。
設定を見直してください。

1005,1190
NASシステムポートまたはiSCSIポートからボリュームにパスを定義するとき，ボリュームはRead/Write属性で，さらにS-VOLとして利用できる必要があります。
設定を見直してください。

3,1192
iSCSIポートからパスが設定されているボリュームにコマンドデバイスの設定はできません。または，コマンドデバイスにiSCSIポートからのパス設定はできません。
設定を見直してください。

3,1193
TrueCopy，ShadowImage，またはCross-system Copyのペアボリュームにパスの追加はできません。
設定を見直してください。

3,1194
Externalポートのためポート情報の変更はできません。
設定を見直してください。

1005,1194
Externalポートのためポート情報の変更はできません。
設定を見直してください。

3,1195
Cross-system Copy用LUにコマンドデバイスの設定はできません。
設定内容を見直してください。

1005,1195
Cross-system Copy用LUにコマンドデバイスの設定はできません。
設定内容を見直してください。

3,1196
LUとCross-system Copy用LUを連結させたLUSEを作成することはできません。
設定内容を見直してください。

1005,1196
LUとCross-system Copy用LUを連結させたLUSEを作成することはできません。
設定内容を見直してください。

3,1197
Externalポートを含むパッケージに対して高速モードは設定できません。
設定内容を見直してください。

1005,1197
Externalポートを含むパッケージに対して高速モードは設定できません。
設定内容を見直してください。

3,1198
Cross-system Copy用LUにパス設定しているため高速モードは設定できません。
設定内容を見直してください。

1005,1198
Cross-system Copy用LUにパス設定しているため高速モードは設定できません。
設定内容を見直してください。

3,1199
オープンボリュームでないボリュームにiSCSIポートからのパス設定はできません。
設定内容を見直してください。

1005,1199
指定したボリュームはOPENシステム用のボリュームではないので，パスを設定できません。
対処の必要はありません。

3,1201
高速モード／混在モードの選択が無効です。指定したポートは高速モード／混在モードに変更できません。
設定を見直してください。

1005,1201
高速モード／混在モードの選択が無効です。指定したポートは高速モード／混在モードに変更できません。
設定を見直してください。

3,1203
高速モード／混在モードが指定されましたが，指定したポートのFibre Address内に高速モード／混在モードを設定できないアドレスが含まれています。
設定を見直してください。

1005,1203
高速モード／混在モードが指定されましたが，指定したポートのFibre Address内に高速モード／混在モードを設定できないアドレスが含まれています。
設定を見直してください。

3,1204
高速モード／混在モードが指定されましたが，指定したポートのトポロジーに高速モード／混在モードを設定できないトポロジーが含まれています。
設定を見直してください。

1005,1204
高速モード／混在モードが指定されましたが，指定したポートのトポロジーに高速モード／混在モードを設定できないトポロジーが含まれています。
設定を見直してください。

5205,1207
ボリュームタイプが一致していません。
同じ操作を再実行してください。同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1208
階層制御機能（Volume Migration）では，選択されたボリューム，またはその組み合わせはサポートされていません。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1209
階層制御機能（Volume Migration）では，選択されたボリューム，またはその組み合わせはサポートされていません。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1210
一度に設定できるボリューム数の上限値を超えています。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1211
ボリュームペアの数が最大値を超えています 。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1212
指定されたボリュームは実装されていません。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1213
指定されたボリュームは使用できません。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1214
指定されたボリュームはフォーマット中です。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1215
指定されたボリュームは，コマンドデバイスです。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1216
指定されたボリュームは実装されていません。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1217
指定されたボリュームは使用できません。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1218
指定されたボリュームはフォーマット中です。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1219
指定されたボリュームは，コマンドデバイスです。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1220
指定されたボリュームは，Reserveボリュームではありません。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1221
指定されたボリュームは，階層制御機能（Volume Migration）ですでに使用されています。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1222
ShadowImage，ShadowImage z/OS(R)，およびFlashCopy(R) Mirrorのペアボリューム数が最大値に達しました。
対処の必要はありません。

5205,1223
指定されたボリュームは，階層制御機能（Volume Migration）ですでに使用されています。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1224
指定されたボリュームは，階層制御機能（Volume Migration）ですでに使用されています。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1225
指定された移動元ボリュームと移動先ボリュームは，同じボリュームである。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1226
指定されたボリュームは，リモートコピーによって使用されています。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1227
指定されたボリュームは，リモートコピーによって使用されています。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1228
指定されたボリュームのRAIDレベルはサポートされていません。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1229
指定されたボリュームは，ShadowImage または FlashCopy Mirrorのボリュームとしてすでに使用されています。
選択したボリュームの状態を確認してください。

5205,1230
指定されたボリュームは，ShadowImage または FlashCopy Mirrorのボリュームとしてすでに使用されています。
選択したボリュームの状態を確認してください。

5205,1231
指定されたボリュームは，データマイグレーションによって使用されています。
データマイグレーションの設定を解除してください。

5205,1232
指定されたボリュームは，ShadowImage または FlashCopy Mirrorのボリュームとしてすでに使用されています。
選択したボリュームの状態を確認してください。

5205,1233
指定されたボリュームは，ShadowImage または FlashCopy Mirrorのボリュームとしてすでに使用されています。
選択したボリュームの状態を確認してください。

5205,1234
指定されたボリュームは，リモートコピーによって使用されています。
対処の必要はありません。

5205,1235
指定されたボリュームは，リモートコピーによって使用されています。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1236
指定されたボリュームのRAIDレベルはサポートされていません。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1237
指定されたボリュームは，ShadowImage または FlashCopy Mirrorのボリュームとしてすでに使用されています。
選択したボリュームの状態を確認してください。

5205,1238
指定されたボリュームは，ShadowImage または FlashCopy Mirrorのボリュームとしてすでに使用されています。
選択したボリュームの状態を確認してください。

5205,1239
指定されたボリュームは，データマイグレーションによって使用されています。
データマイグレーションの設定を解除してください。

5205,1240
指定されたボリュームは，ShadowImage または FlashCopy Mirrorのボリュームとしてすでに使用されています。
選択したボリュームの状態を確認してください。

5205,1241
移動元として設定されたボリュームはCache Residencyが設定されている。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1242
移動元として設定されたボリュームはCache Residencyが設定されている。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1243
指定されたボリュームは移動元ボリュームではありません。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1246
同時に実行できるプラン数が最大を超えています。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1247
指定されたボリュームはすでに移動元ボリュームです。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1248
移動元または移動先として指定されたボリュームは，Cross-system Copy用ボリュームです。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1249
Reserveボリュームとして指定されたボリュームは，Cross-system Copy用ボリュームです。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1250
移動元として指定されたボリュームは，iSCSI用のボリュームです。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1251
移動先として指定されたボリュームは，iSCSI用のボリュームです。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1252
Reserveボリュームとして指定されたボリュームは，iSCSI用のボリュームです。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1253
移動元として指定されたボリュームは，Cross-system Copy用ボリュームです。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1254
移動先として指定されたボリュームは，Cross-system Copy用ボリュームです。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,1255
Reserveボリュームとして指定されたボリュームは，Cross-system Copy用ボリュームです。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5305,1258
このポートは実装されていません。
再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3,1350
イニシエータまたはExternalポートに対してパスを追加できません。
パスを追加するには属性をTargetまたはRCU Targetに変更してください。

1005,1350
イニシエータまたはExternalポートに対してパスを追加できません。
パスを追加するには属性をTargetまたはRCU Targetに変更してください。

3,1351
指定したポートは，高速モードまたは混在モードに設定できないポート属性です。
対処の必要はありません。

1005,1351
指定したポートは，高速モードまたは混在モードに設定できないポート属性です。
対処の必要はありません。

3,1352
論理的パスがファイバMCUポートに残っています。この操作は論理的パスに致命的な損傷を引き起こすかもしれません。この操作を停止してください。この操作を続行したいときは，最初にMCUポートから論理的パスを削除してください。
設定しようとしたポートはファイバTrueCopy用のポートのため，論理パスを削除し，それから設定してください。

1005,1352
論理的パスがファイバMCUポートに残っています。この操作は論理的パスに致命的な損傷を引き起こすかもしれません。この操作を停止してください。この操作を続行したいときは，最初にMCUポートから論理的パスを削除してください。
設定しようとしたポートはファイバTrueCopy用のポートのため，論理パスを削除し，それから設定してください。

3,1353
S-VOLがファイバRCUポートに残っています。この操作はS-VOLに致命的な損傷を引き起こすかもしれません。この操作を停止してください。この操作を続行したいときは，最初にRCUポートからS-VOLを削除してください。
設定しようとしたポートはファイバTrueCopy用のポートのため，RCU Targetに設定してあるS-VOL論理パスを削除し，それから設定してください。

1005,1353
S-VOLがファイバRCUポートに残っています。この操作はS-VOLに致命的な損傷を引き起こすかもしれません。この操作を停止してください。この操作を続行したいときは，最初にRCUポートからS-VOLを削除してください。
設定しようとしたポートはファイバTrueCopy用のポートのため，RCU Targetに設定してあるS-VOL論理パスを削除し，それから設定してください。

3,1354
イニシエータまたはExternalポートに対し，WWNの追加はできません。
WWNを追加するには属性をTargetまたはRCU Targetに変更してください。

1005,1354
イニシエータまたはExternalポートに対し，WWNの追加はできません。
WWNを追加するには属性をTargetまたはRCU Targetに変更してください。

3,1355
イニシエータまたはExternalポートに接続されたホストグループのホストモードは変更できません。
ホストモードを変更するには属性をTargetまたはRCU Targetに変更してください。

1005,1355
イニシエータまたはExternalポートに接続されたホストグループのホストモードは変更できません。
ホストモードを変更するには属性をTargetまたはRCU Targetに変更してください。

3,1356
イニシエータまたはExternalポートにホストグループを追加できません。
ホストグループを追加するには属性をTargetまたはRCU Targetに変更してください。

1005,1356
イニシエータまたはExternalポートにホストグループを追加できません。
ホストグループを追加するには属性をTargetまたはRCU Targetに変更してください。

3,1357
RCUターゲットポートに論理パスが残っているため変更できません。
設定しようとしたポートはファイバTrue Copy用のポートです。論理パスを削除してから設定してください。

1005,1357
RCUターゲットポートに論理パスが残っているため変更できません。
設定しようとしたポートはファイバTrue Copy用のポートです。論理パスを削除してから設定してください。

3,1358
IO SuppressionモードがEnableのため，このボリュームにはCache Residencyの設定ができません。
このボリュームのIO SuppressionモードをDisableに変更してから再実行してください。

3,1359
CacheモードがDisableのため，このボリュームにはCache Residencyの設定ができません。
このボリュームのCacheモードをEnableに変更してから再実行してください。

3,1360
Cross-system Copy用ボリュームに対してシステムLUを定義できません。
対処の必要はありません。

1005,1360
Cross-system Copy用ボリュームに対してシステムLUを定義できません。
対処の必要はありません。

3,1361
ユーザ LUの設定数が最大値を超えました。
対処の必要はありません。

1005,1361
ユーザ LUの設定数が最大値を超えました。
対処の必要はありません。

3,1362
Cross-system Copy用ボリュームの属性（IO抑止モード，キャッシュモード）が混在しているので，LUSEボリュームを設定できません。
対処の必要はありません。

1005,1362
Cross-system Copy用ボリュームの属性（IO抑止モード，キャッシュモード）が混在しているので，LUSEボリュームを設定できません。
対処の必要はありません。

3,1363
ジャーナルボリュームにパスは追加できません。
対処の必要はありません。

1005,1363
ジャーナルボリュームにパスは追加できません。
対処の必要はありません。

3,1364
設定対象のポートの種類が正しくありません。
対処の必要はありません。

1005,1364
設定対象のポートの種類が正しくありません。
対処の必要はありません。

3,1365
異なるドライブタイプ（NormalとSATA）の外部ボリュームが混在しているので，LUSEボリュームを構成できません。
対処の必要はありません。

1005,1365
異なるドライブタイプ（NormalとSATA）の外部ボリュームが混在しているので，LUSEボリュームを構成できません。
対処の必要はありません。

3,1367
ホストグループのホストモードが「4C」に指定されています。このホストグループには，Universal Volume Mgrのボリュームとして使用できないボリュームが接続されています。
対処の必要はありません。

1005,1367
ホストグループのホストモードが「4C」に指定されています。このホストグループには，Universal Volume Mgrのボリュームとして使用できないボリュームが接続されています。
対処の必要はありません。

3,1368
ホストモード「4C」はUniversal Volume Mgrのボリュームだけに指定できます。
対処の必要はありません。

1005,1368
ホストモード「4C」はUniversal Volume Mgrのボリュームだけに指定できます。
対処の必要はありません。

3,1600
LUN Manager機能を使用するためのP.Pがインストールされていません。またはP.Pの期限切れのため使用できなくなりました。
対象のP.Pをインストールしてください。（なお，P.Pのライセンスには3種類の体系があり，期限切れ後に別の体系のライセンスをインストールしようとするとインストールができない場合があります）。

1005,1600
LUN Manager機能を使用するためのP.Pがインストールされていません。またはP.Pの期限切れのため使用できなくなりました。
対象のP.Pをインストールしてください。（なお，P.Pのライセンスには3種類の体系があり，期限切れ後に別の体系のライセンスをインストールしようとするとインストールができない場合があります）。

3,1601
Open Volume Management機能を使用するためのP.Pがインストールされていません。またはP.Pの期限切れのため使用できなくなりました。
対象のP.Pをインストールしてください。（なお，P.Pのライセンスには3種類の体系があり，期限切れ後に別の体系のライセンスをインストールしようとするとインストールができない場合があります）。

1005,1601
Open Volume Management機能を使用するためのP.Pがインストールされていません。またはP.Pの期限切れのため使用できなくなりました。
対象のP.Pをインストールしてください。（なお，P.Pのライセンスには3種類の体系があり，期限切れ後に別の体系のライセンスをインストールしようとするとインストールができない場合があります）。

3,1602
VLL機能を使用するためのP.Pがインストールされていません。またはP.Pの期限切れのため使用できなくなりました。
対象のP.Pをインストールしてください。（なお，P.Pのライセンスには3種類の体系があり，期限切れ後に別の体系のライセンスをインストールしようとするとインストールができない場合があります）。

3,1603
Cache Residency機能を使用するためのP.Pがインストールされていません。またはP.Pの期限切れのため使用できなくなりました。
対象のP.Pをインストールしてください。（なお，P.Pのライセンスには3種類の体系があり，期限切れ後に別の体系のライセンスをインストールしようとするとインストールができない場合があります）。

3,1604
この機能は利用できません。Cache Residency z/OS(R)が必要です。
対処の必要はありません。

5205,1606
Volume Migrationのプログラムプロダクトがインストールされていません。
対象のプログラムプロダクトをインストールしてください。

5205,1607
指定されたボリュームにはVolume Securityの設定があります。
対処の必要はありません。

5205,1608
指定されたボリュームにはVolume Securityの設定があります。
対処の必要はありません。

5205,1609
指定されたボリュームにはVolume Retention Managerの設定があります。
対処の必要はありません。

5205,1610
指定されたボリュームにはVolume Retention Managerの設定があります。
対処の必要はありません。

5205,1611
指定されたボリュームのData Retentionに，Read Only，Protect，またはS-VOL Disableが設定されています。
対処の必要はありません。

5205,1612
指定されたボリュームのData Retentionに，Read Only，Protect，またはS-VOL Disableが設定されています。
対処の必要はありません。

3,1900
SVPによる保守作業中です。保守作業終了後に再操作してください。
しばらくしてから再実行してください。

3,1901
Cross-system Copy用LUに対してCache Residencyの設定はできません。
設定内容を見直してください。

3,1904
指定したボリュームはデータプールボリュームとして使用されているので，LUSEボリュームやコマンドデバイスとしての割り当て，およびパスの設定はできません。
対処の必要はありません。

105,1904
指定したボリュームはデータプールボリュームとして使用されているので，LUSEボリュームやコマンドデバイスとしての割り当て，およびパスの設定はできません。
対処の必要はありません。

605,1904
指定したボリュームはデータプールボリュームとして使用されているので，LUSEボリュームやコマンドデバイスとしての割り当て，およびパスの設定はできません。
対処の必要はありません。

1005,1904
指定したボリュームはデータプールボリュームとして使用されているので，LUSEボリュームやコマンドデバイスとしての割り当て，およびパスの設定はできません。
対処の必要はありません。

3,1905
LUSEボリュームを構成するために指定したボリュームには，V-VOLとV-VOLではないボリュームが混在しています。
対処の必要はありません。

105,1905
LUSEボリュームを構成するために指定したボリュームには，V-VOLとV-VOLではないボリュームが混在しています。
対処の必要はありません。

605,1905
LUSEボリュームを構成するために指定したボリュームには，V-VOLとV-VOLではないボリュームが混在しています。
対処の必要はありません。

1005,1905
LUSEボリュームを構成するために指定したボリュームには，V-VOLとV-VOLではないボリュームが混在しています。
対処の必要はありません。

3,1906
指定したボリュームはV-VOLとして使用されているので，コマンドデバイスに設定できません。
対処の必要はありません。

105,1906
指定したボリュームはV-VOLとして使用されているので，コマンドデバイスに設定できません。
対処の必要はありません。

605,1906
指定したボリュームはV-VOLとして使用されているので，コマンドデバイスに設定できません。
対処の必要はありません。

1005,1906
指定したボリュームはV-VOLとして使用されているので，コマンドデバイスに設定できません。
対処の必要はありません。

3,1910
指定したボリュームにはCOW Snapshotのペアが含まれています。
対処の必要はありません。

105,1910
指定したボリュームにはCOW Snapshotのペアが含まれています。
対処の必要はありません。

3,1911
指定したボリュームにはデータプールボリュームが含まれています。
対処の必要はありません。

105,1911
指定したボリュームにはデータプールボリュームが含まれています。
対処の必要はありません。

3,1912
指定したボリュームはリモートコマンドデバイスなので，コマンドデバイスの設定もしくは解除，またはコマンドデバイスセキュリティの設定もしくは解除はできません。
対処の必要はありません。

1005,1912
指定したボリュームはリモートコマンドデバイスなので，コマンドデバイスの設定もしくは解除，またはコマンドデバイスセキュリティの設定もしくは解除はできません。
対処の必要はありません。

3,1913
指定したLDEVはリモートコマンドデバイスなので，設定できません。
対処の必要はありません。

3,1914
ディスクサブシステム内に設定できるV-VOLの最大数を超えました。
対処の必要はありません。

3,1915
LDEV番号が正しくありません。CHAに設定されていないCUグループのLDEV番号は指定できません。
対処の必要はありません。

3,1916
同じパリティグループ内のボリュームは，CUグループが同一でなければ設定できません。
対処の必要はありません。

3,1917
CLPR内のボリュームは，CUグループが同一でなければ設定できません。
対処の必要はありません。

1005,1918
操作対象のExternalポートに外部ボリュームがマッピングされています。操作対象のExternalポートにマッピングされている外部ボリュームを削除してから再実行してください。
対処の必要はありません。

3,1919
増設されたLDEVのフォーマット処理を実施しませんでした。LDEVが閉塞したままとなっています。このままでは，ホストから参照できません。必ずLDEVのフォーマット処理を実施してください。
対処の必要はありません。

1005,1920
NASクラスタとLDEV間でのパス定義が正しくありません。

異なるNASクラスタで同じLDEVが指定されている。

同じNASクラスタのCHNペアで，異なるLUNに同じLDEVが指定されている。

対処の必要はありません。

1005,1921
指定したボリュームはLUSEボリュームではありません。
対処の必要はありません。

1005,1922
正常でないLDEVがLUSEボリュームの構成要素に含まれています。
対処の必要はありません。

*,2002
DKC（SVP）間の通信上の接続に失敗しました。
LANの設定を見直してください。見直し後，同じ操作をしても現象が変わらない場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3,2003
DKC（SVP）からの構成情報読み出しに失敗しました。
SVPからDKCの状態が正常になっているかを確認してください。確認後，同じ操作をしても現象が変わらない場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,2003
SVP メンテナンス中か，SVP内部処理中です。しばらく時間を置いてから再実行してください。
保守作業中でないことを確認した上で，しばらく時間を置いてから再実行してください。

3,2004
アプリケーション実行に必要なファイルのロードに失敗しました（メモリが不足しているか，必要なファイルがありません）。
メモリが不足していると考えられますので，SVPをリブートして再び実行してください。それでも現象が変わらない場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3,2005
アプリケーション実行に必要なメモリが確保できませんでした。
メモリが不足していると考えられますので，SVPをリブートして再び実行してください。それでも現象が変わらない場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3,2009
SVPまたはDKCのマイクロコードが当該要求を実行できません（当該要求を実行できるバージョンではありません）。何回試しても回復しないときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
SVPとDKCのマイクロコードのバージョンを見直してください。問題を解決できないときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3,2010
LDEVがホストで使用されているか，サブシステム側でエラーが発生しました。回復処理に1分ほど必要な場合がありますので，少しお待ちください。
対象パスまたはボリュームにホストからのI/Oが発生していないか確認してください。

1005,2010
LDEVがホストで使用されているか，サブシステム側でエラーが発生しました。回復処理に1分ほど必要な場合がありますので，少しお待ちください。
対象パスまたはボリュームにホストからのI/Oが発生していないか確認してください。

*,2011
閉塞している個所がある可能性があります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
DKCの状態（閉塞していないか）を確認してください。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

2,2011
サブシステム側のシステム構成が正しくありません。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3,2011
閉塞しているボリュームがあるか，保守が必要な状態（閉塞，共用メモリ不一致など）のモジュールがあります。ボリュームの状態を確認してください。閉塞しているボリュームがないときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3005,2011
サブシステムは保守が必要な状態（閉塞，共用メモリ不一致など）にあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3205,2011
ディスクサブシステムは保守が必要な状態（閉塞，共用メモリ不一致など）にあります。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

5205,2011
指定されたボリュームは，リモートコピーによって使用されています。
リモートコピーのペアを解除してください。

3,2012
ポート閉塞エラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3,2013
ダウンロードエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3,2014
ポート回復エラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

*,2015
DKC通信中にエラーが発生しました。しばらくしてから再実行してください。
通信エラーが発生しました。LANの設定を見直してください。見直し後，同じ操作をしても現象が変わらない場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

2,2015
サブシステム側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3005,2015
サブシステムとの通信中にエラーが発生しました。しばらくしてから再操作してください。
対処の必要はありません。

3205,2015
ディスクサブシステムとの通信中にエラーが発生しました。しばらくしてから再実行してください。
対処の必要はありません。

2,2016
サブシステムがリフレッシュ中，またはユーザの設定登録中です。しばらくしてから再実行してください。
しばらくしてから再実行してください。

3,2016
SNMPユーザまたは保守員がModifyモードでアクセスしています。しばらくしてから再実行してください。
しばらくしてから再実行してください。

3,2017
ネットワークエラーが検出されました。排他ロックが解除されました。
排他ロック開始要求を再実行してください。

3,2022
SVP，DKCがVLL処理中のため，時間をおいて再度構成情報設定要求を発行してください。
時間をおいて再度構成情報設定要求を発行してください。

5205,2024
ハードウェア障害を検出しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,2025
ハードウェア障害を検出しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,2026
ハードウェア障害を検出しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,2027
ハードウェア障害を検出しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,2028
ハードウェア障害を検出しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,2029
データ転送障害を検出しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,2030
データ転送障害を検出しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3,2032
通信中です。しばらくしてから再実行してください。
しばらくしてから再実行してください。

1005,2032
通信中です。しばらくしてから再実行してください。
しばらくしてから再実行してください。

3,2033
初期立ち上げ中，または内部リフレッシュ中です。
時間をおいてから，再度構成変更要求を発行してください。

3,2080
プレステージング処理が失敗しました。
時間をおいてからリフレッシュし，再度同じ構成変更をしてください。または，DKCの状態（閉塞していないか）を確認してください。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3,2081
VLL増減設中にエラーが発生しました。再実行してください。
再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3,2082
ホストがマウントされているか，デバイスがリザーブされているために処理ができません。
ホストがマウントされているか，デバイスがリザーブされています。ホストをアンマウント，またはデバイスのリザーブを解除してください。AIXホストの場合は，ホストをアンマウントして，varyoffvgコマンドを実行してください。

1005,2082
ホストがマウントされているか，デバイスがリザーブされているために処理ができません。
ホストがマウントされているか，デバイスがリザーブされています。ホストをアンマウント，またはデバイスのリザーブを解除してください。AIXホストの場合は，ホストをアンマウントして，varyoffvgコマンドを実行してください。

3,2083
DKC側の構成変更処理でエラーが発生しました。
DKCの状態を確認し，現在の構成設定状態を確認してください。必要であれば，設定操作を再実行してください。

3,2084
構成変更の結果が不明です。
DKCの状態を確認し，現在の構成設定状態を確認してください。必要であれば，設定操作を再実行してください。

3,2085
VLL操作の事前チェックでエラーになっています。リモートコピー，ShadowImage，FlashCopy Mirror，またはCross-system Copyペアのコピー中です。しばらくしてから再実行してください。
しばらくしてから再実行してください。

105,2085
VLL操作の事前チェックでエラーになっています。リモートコピー，ShadowImage，FlashCopy Mirror，またはCross-system Copyペアのコピー中です。しばらくしてから再実行してください。
しばらくしてから再実行してください。

605,2085
Cross-system Copyペアのコピー中です。しばらくしてから再実行してください。
しばらくしてから再実行してください。

3005,2085
VLL操作の事前チェックでエラーになっています。リモートコピー，ShadowImage，FlashCopy Mirror，またはCross-system Copyペアのコピー中です。しばらくしてから再実行してください。
しばらくしてから再実行してください。

3205,2085
リモートコピー，ShadowImage，ShadowImage z/OS(R)，Volume Migration，FlashCopy(R) Mirror，COW Snapshot，またはCross-system Copyペアのコピー中です。しばらくしてから再実行してください。
対処の必要はありません。

3,2086
リモートコピー，ShadowImage，ShadowImage z/OS(R)，Volume Migration，FlashCopy(R) Mirror，COW Snapshot，またはCross-system Copyの構成が定義されています。構成定義を解除してから再実行してください。
対処の必要はありません。

105,2086
リモートコピー，ShadowImage，ShadowImage z/OS(R)，Volume Migration，FlashCopy(R) Mirror，COW Snapshot，またはCross-system Copyの構成が定義されています。構成定義を解除してから再実行してください。
対処の必要はありません。

605,2086
Cross-system Copyの構成が定義されています。Cross-system Copyの構成定義を解除してから再実行してください。
Cross-system Copyの構成定義を解除してから再実行してください。

3005,2086
リモートコピー，ShadowImage，ShadowImage z/OS(R)，Volume Migration，FlashCopy(R) Mirror，COW Snapshot，またはCross-system Copyの構成が定義されています。構成定義を解除してから再実行してください。
対処の必要はありません。

3205,2086
リモートコピー，ShadowImage，ShadowImage z/OS(R)，Volume Migration，FlashCopy(R) Mirror，COW Snapshot，またはCross-system Copyのペアが定義されています。ペアを解除してから再実行してください。
対処の必要はありません。

*,2087
VLL操作の事前チェックでエラーになっています。DKCサブシステムはメインフレームホストからVary Onlineにされています。メインフレームホストからDKCサブシステムをVary Offlineにしてください。
接続されているメインフレームホストからDKCサブシステムをVary Offlineにしてください。

605,2087
接続されているメインフレームホストからオンラインにされています。メインフレームホストに対してオフラインにしてください。
対処の必要はありません。

3005,2087
接続されているメインフレームホストからオンラインにされています。メインフレームホストに対してオフラインにしてください。
対処の必要はありません。

3205,2087
メインフレームホストからVary Onlineにされています。接続されているメインフレームホストをVary Offlineにしてください。
対処の必要はありません。

*,2088
VLL操作の事前チェックでエラーになっています。TrueCopy Mainframeがサスペンド中です。交替パスを追加してください。
交替パスを追加してください。

3005,2088
TrueCopy Mainframeがサスペンド中です。交替パスを追加してください。
対処の必要はありません。

3205,2088
リモートコピーペアがサスペンド中です。交替パスを追加してください。
対処の必要はありません。

*,2089
VLL操作の事前チェックでエラーになっています。対象のCHAはリモートコピーのMCUとRCU間の最後のパスを含んでいる可能性があります。先にMCUから交替パスがあることを確認してください。
先にMCUから交替パスがあることを確認してください。

3005,2089
対象のCHAはリモートコピーのMCUとRCU間の最後のパスを含んでいるおそれがあります。 先にMCUから交替パスがあることを確認してください。
対処の必要はありません。

3205,2089
対象のCHAはリモートコピーのMCUとRCU間の最後のパスを含んでいるおそれがあります。先にMCUから交替パスがあることを確認してください。
対処の必要はありません。

3,2090
VLL操作の事前チェックでエラーになっています。ShadowImage，FlashCopy Mirror，またはCross-system Copyの設定があります。ShadowImage，FlashCopy Mirror，またはCross-system Copyの設定を解除するか，I/Oを停止させてから再実行してください。
ShadowImage，FlashCopy Mirror，またはCross-system Copyの設定を解除するか，I/Oを停止させてから再実行してください。

105,2090
VLL操作の事前チェックでエラーになっています。ShadowImage，FlashCopy Mirror，またはCross-system Copyの設定があります。ShadowImage，FlashCopy Mirror，またはCross-system Copyの設定を解除するか，I/Oを停止させてから再実行してください。
ShadowImage，FlashCopy Mirror，またはCross-system Copyの設定を解除するか，I/Oを停止させてから再実行してください。

605,2090
Cross-system Copyの設定があります。Cross-system Copyの設定を解除するか，I/Oを停止させてから再実行してください。
Cross-system Copyの設定を解除するか，I/Oを停止させてから再実行してください。

3005,2090
ShadowImage，ShadowImage Mainframe，FlashCopy Mirror，またはCross-system Copyの設定があります。該当する設定を解除するか，I/Oを停止してから再操作してください。
対処の必要はありません。

*,2091
VLL操作の事前チェックでエラーになっています。ShadowImage - Mainframe/ FlashCopy Optionのバックアップサーバが動作しています。バックアップサーバを停止させてから再実行してください。
バックアップサーバを停止させてから再実行してください。

3,2091
ShadowImage，ShadowImage z/OS(R)，またはFlashCopy(R) Mirrorのバックアップサーバが動作しています。バックアップサーバを停止してから再実行してください。
対処の必要はありません。

605,2091
ShadowImage，ShadowImage z/OS(R)，またはFlashCopy(R) Mirrorのバックアップサーバが動作しています。バックアップサーバを停止してから再実行してください。
対処の必要はありません。

3005,2091
ShadowImage，ShadowImage z/OS(R)，またはFlashCopy(R) Mirrorのバックアップサーバが動作しています。バックアップサーバを停止してから再実行してください。
対処の必要はありません。

3205,2091
ShadowImage，ShadowImage z/OS(R)，またはFlashCopy(R) Mirrorのバックアップサーバが動作しています。バックアップサーバを停止してから再実行してください。
対処の必要はありません。

3,2092
VLL操作の事前チェックでエラーになっています。ShadowImage，FlashCopy Mirror，またはCross-system Copyのペアが含まれています。ShadowImage，FlashCopy Mirror，またはCross-system Copyのペアを分割してください。
ShadowImage，FlashCopy Mirror，またはCross-system Copyのペアを分割してください。

105,2092
VLL操作の事前チェックでエラーになっています。ShadowImage，FlashCopy Mirror，またはCross-system Copyのペアが含まれています。ShadowImage，FlashCopy Mirror，またはCross-system Copyのペアを分割してください。
ShadowImage，FlashCopy Mirror，またはCross-system Copyのペアを分割してください。

605,2092
Cross-system Copyのペアが含まれています。Cross-system Copyのペアを分割してください。
Cross-system Copyのペアを分割してください。

3005,2092
ShadowImage，ShadowImage Mainframe，FlashCopy Mirror，またはCross-system Copyのペアが含まれています。該当するペアを分割してください。
対処の必要はありません。

3,2093
VLL操作の事前チェックでエラーになっています。ShadowImage，ShadowImage - Mainframe，FlashCopy Option，またはCross-system Copyのペアが含まれています。ShadowImage，ShadowImage - Mainframe，FlashCopy Option，またはCross-system Copyのペアを再同期してください。
ShadowImage，FlashCopy Mirror，またはCross-system Copyのペアを再同期してください。

105,2093
VLL操作の事前チェックでエラーになっています。ShadowImage，ShadowImage - Mainframe，FlashCopy Option，またはCross-system Copyのペアが含まれています。ShadowImage，ShadowImage - Mainframe，FlashCopy Option，またはCross-system Copyのペアを再同期してください。
ShadowImage，FlashCopy Mirror，またはCross-system Copyのペアを再同期してください。

605,2093
Cross-system Copyのペアが含まれています。Cross-system Copyのペアを再同期してください。
Cross-system Copyのペアを再同期してください。

3005,2093
ShadowImage，ShadowImage Mainframe，FlashCopy Mirror，またはCross-system Copyのペアが含まれています。該当するペアを再同期してください。
対処の必要はありません。

3,2094
VLL操作の事前チェックでエラーになっています。ShadowImage，FlashCopy Mirror，またはCross-system Copyのペアが含まれています。ShadowImage，FlashCopy Mirror，またはCross-system CopyのボリュームをSimplexに変更してください。
ShadowImage，FlashCopy Mirror，またはCross-system CopyのボリュームをSimplexに変更してください。

105,2094
VLL操作の事前チェックでエラーになっています。ShadowImage，FlashCopy Mirror，またはCross-system Copyのペアが含まれています。ShadowImage，FlashCopy Mirror，またはCross-system CopyのボリュームをSimplexに変更してください。
ShadowImage，FlashCopy Mirror，またはCross-system CopyのボリュームをSimplexに変更してください。

605,2094
Cross-system Copyのペアが含まれています。Cross-system CopyのボリュームをSimplexに変更してください。
Cross-system CopyのボリュームをSimplexに変更してください。

3005,2094
ShadowImage，ShadowImage Mainframe，FlashCopy Mirror，またはCross-system Copyのペアが含まれています。該当するボリュームをSimplexに変更してください。
対処の必要はありません。

*,2095
VLL操作の事前チェックでエラーになっています。保守処理（LDEVフォーマット，コレクションコピー，ドライブコピー，チャネル状態変更，キャッシュ状態変更，またはOEMドライブマイクロ交換）中のため処理できません。
しばらくしてから再実行してください。

3,2095
メンテナンス処理（LDEVフォーマット，コレクションコピー，ドライブコピー，チャネル状態変更，キャッシュ状態変更，OEMドライブマイクロプログラム交換，LDEVシュレッディングまたはExtentシュレッディング）が実行中なので処理できません。
対処の必要はありません。

105,2095
メンテナンス処理（LDEVフォーマット，コレクションコピー，ドライブコピー，チャネル状態変更，キャッシュ状態変更，OEMドライブマイクロプログラム交換，LDEVシュレッディングまたはExtentシュレッディング）が実行中なので処理できません。
対処の必要はありません。

3005,2095
メンテナンス処理（LDEVフォーマット，コレクションコピー，ドライブコピー，チャネル状態変更，キャッシュ状態変更，OEMドライブマイクロプログラム交換，LDEVシュレッディングまたはExtentシュレッディング）が実行中なので処理できません。
対処の必要はありません。

3205,2095
別の保守処理または障害処理を実行中です。
対処の必要はありません。

3,2096
VLL操作の事前チェックでエラーになっています。指定された操作は，現在のマイクロコードバージョンではサポートされていません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3,2097
WWNで指定されたホストはI/O動作中です。
ホストからのI/Oを停止してから再実行してください。

1005,2097
WWNで指定されたホストはI/O動作中です。
ホストからのI/Oを停止してから再実行してください。

3,2098
SVPとDKCMAINのマイクロコードバージョンが合っていないため，操作を実行できません。
何回繰り返しても発生するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

1005,2098
SVPとDKCMAINのマイクロコードバージョンが合っていないため，操作を実行できません。
何回繰り返しても発生するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3,2099
動作できないMPがあるため，操作を実行できません。
しばらく待ってから再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

1005,2099
動作できないMPがあるため，操作を実行できません。
しばらく待ってから再実行してください。それでも同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3,2100
ディスクサブシステムとの通信中にエラーが発生しました。構成が不一致になっているおそれがあるので，［全更新］ボタンをクリックして構成の再読み込みをしてください。
対処の必要はありません。

1005,2100
ディスクサブシステムとの通信中にエラーが発生しました。構成が不一致になっているおそれがあるので，［全更新］ボタンをクリックして構成の再読み込みをしてください。
対処の必要はありません。

3,2106
保守員がModifyモードでアクセスしています。
しばらくしてからやりなおしてください。

*,2145
通信エラーが発生しました。
再実行して同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3,2170
Extended Copy Managerが動作中ですが，I/Oが停止していない可能性が有ります。ホストのI/Oを停止してください。
ホストのI/Oを停止してください。

1005,2170
Extended Copy Managerが動作中ですが，I/Oが停止していない可能性が有ります。ホストのI/Oを停止してください。
ホストのI/Oを停止してください。

*,2200
保守対象ボリュームでコンカレントコピーまたはExtended Remote Copyを実行中です。ホストからコンカレントコピージョブを終了，またはExtended Remote Copyペアを削除してください。
保守対象ボリュームでコンカレントコピージョブまたはExtended Remote Copyを実行中の場合，コンカレントコピージョブを終了，またはExtended Remote Copyペアを削除してください。コンカレントコピージョブまたはExtended Remote Copyが実行中でないときは，保守対象のすべてのボリュームにLISTSESS，LISTDVCSコマンドを発行し，セッションID#を確認後にTERMSESSコマンドでセッションを終了してください。

3005,2200
保守対象ボリュームでコンカレントコピーまたはXRC Replicationを実行中です。 ホストからコンカレントコピージョブを終了，またはXRC Replicationペアを削除してください。
対処の必要はありません。

3205,2200
保守対象ボリュームでコンカレントコピーまたはXRC Replicationを実行中です。ホストからコンカレントコピージョブを終了するか，XRC Replicationペアを削除してください。
対処の必要はありません。

*,2201
Data Retentionの設定があるため処理できません。
指定内容を訂正してから再実行してください。

3005,2201
Data Retentionの設定があるため処理できません。
対処の必要はありません。

3005,2202
指定したボリュームはVolume Retention z/OS(R)のアクセス属性が設定されているので，処理できません。
対処の必要はありません。

3005,2203
Volume Securityの設定があるため処理できません。
対処の必要はありません。

3,2204
保守対象のデバイスはジャーナルボリュームを含んでいます。保守対象となるジャーナルボリュームに属するすべてのペアを削除，またはサスペンドしてください。
対処の必要はありません。

3005,2204
保守対象のデバイスはジャーナルボリュームを含んでいます。保守対象となるジャーナルボリュームに属するすべてのペアを削除，またはサスペンドしてください。
対処の必要はありません。

3,2205
保守対象のデバイスはジャーナルボリュームを含んでいます。保守対象となるジャーナルボリュームに属するすべてのペアを削除してください。
対処の必要はありません。

105,2205
保守対象のデバイスはジャーナルボリュームを含んでいます。保守対象となるジャーナルボリュームに属するすべてのペアを削除してください。
対処の必要はありません。

605,2205
保守対象の外部ボリュームの中にジャーナルボリュームが含まれています。保守対象のジャーナルボリュームを使用しているすべてのペアと，保守対象のジャーナルボリュームを削除してください。
対処の必要はありません。

3005,2205
保守対象のデバイスはジャーナルボリュームを含んでいます。保守対象となるジャーナルボリュームに属するすべてのペアを削除してください。
対処の必要はありません。

3,2500
NASシステムポートまたはiSCSIポートからRead/Write属性でないボリュームへのパス設定はできません。
指定内容を訂正してから再実行してください。

1005,2500
NASシステムポートまたはiSCSIポートからRead/Write属性でないボリュームへのパス設定はできません。
指定内容を訂正してから再実行してください。

3,2501
ボリュームがRead/Write属性でないため，コマンドデバイスの設定はできません。
指定内容を訂正してから再実行してください。

1005,2501
ボリュームがRead/Write属性でないため，コマンドデバイスの設定はできません。
指定内容を訂正してから再実行してください。

3,2502
ボリュームがRead/Write属性でないため，LUは連結または解除できません。
指定内容を訂正してから再実行してください。

1005,2502
ボリュームがRead/Write属性でないため，LUは連結または解除できません。
指定内容を訂正してから再実行してください。

3,2503
ボリュームがRead/Write属性でないため，LUは連結または解除できません。
指定内容を訂正してから再実行してください。

1005,2503
ボリュームがRead/Write属性でないため，LUは連結または解除できません。
指定内容を訂正してから再実行してください。

3,2504
RAID Manager用のリザーブボリュームがあるので，設定できません。
対処の必要はありません。

1005,2504
RAID Manager用のリザーブボリュームがあるので，設定できません。
対処の必要はありません。

105,2511
指定されたLDEVに対してシュレッディングまたはLDEVフォーマット操作が実施されていないため，Restore操作は失敗しました。
対処の必要はありません。

105,2512
指定されたLDEVにアクセスできないため，Restore操作は失敗しました。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3,2515
リモートコピー，Universal Replicator，またはUniversal Replicator z/OS(R)のペアが定義されています。または，BC Manager で定義されたコマンドデバイスが含まれています。ペアの定義を解除するか，BC Managerで定義されたコマンドデバイスを削除してから再実行してください。
対処の必要はありません。

105,2515
リモートコピー，Universal Replicator，またはUniversal Replicator z/OS(R)のペアが定義されています。または，BC Manager で定義されたコマンドデバイスが含まれています。ペアの定義を解除するか，BC Managerで定義されたコマンドデバイスを削除してから再実行してください。
対処の必要はありません。

605,2515
リモートコピー，Universal Replicator，またはUniversal Replicator z/OS(R)のペアが定義されています。または，BC Manager で定義されたコマンドデバイスが含まれています。ペアの定義を解除するか，BC Managerで定義されたコマンドデバイスを削除してから再実行してください。
対処の必要はありません。

3,2516
リモートコピー，Universal Replicator，またはUniversal Replicator z/OS(R)のペアが定義されています。ペアの定義を解除するか，ペアをサスペンドしてから再実行してください。
対処の必要はありません。

105,2516
リモートコピー，Universal Replicator，またはUniversal Replicator z/OS(R)のペアが定義されています。ペアの定義を解除するか，ペアをサスペンドしてから再実行してください。
対処の必要はありません。

605,2516
リモートコピー，Universal Replicator，またはUniversal Replicator z/OS(R)のペアが定義されています。ペアの定義を解除するか，ペアをサスペンドしてから再実行してください。
対処の必要はありません。

3,2517
ShadowImage，ShadowImage z/OS(R)，FlashCopy(R) Mirror，またはCross-system Copyのペアが定義されています。ペアの定義を解除してから再実行してください。高速スプリット中のときは，ペアをサスペンドしてからペアの定義を解除してください。
対処の必要はありません。

105,2517
ShadowImage，ShadowImage z/OS(R)，FlashCopy(R) Mirror，またはCross-system Copyのペアが定義されています。ペアの定義を解除してから再実行してください。高速スプリット中のときは，ペアをサスペンドしてからペアの定義を解除してください。
対処の必要はありません。

605,2517
ShadowImage，ShadowImage z/OS(R)，FlashCopy(R) Mirror，Cross-system Copy，またはCOW Snapshot のペアが定義されています。ペアの定義を解除してから再実行してください。高速スプリット中のときは，ペアをサスペンドしてから解除してください。
対処の必要はありません。

3,2518
ShadowImage，ShadowImage z/OS(R)，FlashCopy(R) Mirror，またはCross-system Copyのペアが定義されています。ペアの定義を解除してから再実行してください。リザーブボリュームが定義されているときは，リザーブボリュームの定義を解除してください。高速スプリット中のときは，ペアをサスペンドしてからペアの定義を解除してください。
対処の必要はありません。

105,2518
ShadowImage，ShadowImage z/OS(R)，FlashCopy(R) Mirror，またはCross-system Copyのペアが定義されています。ペアの定義を解除してから再実行してください。リザーブボリュームが定義されているときは，リザーブボリュームの定義を解除してください。高速スプリット中のときは，ペアをサスペンドしてからペアの定義を解除してください。
対処の必要はありません。

605,2518
ShadowImage，ShadowImage z/OS(R)，FlashCopy(R) Mirror，またはCross-system Copyのペアが定義されています。ペアの定義を解除してから再実行してください。リザーブボリュームが定義されているときは，リザーブボリュームの定義を解除してください。高速スプリット中のときは，ペアをサスペンドしてからペアの定義を解除してください。
対処の必要はありません。

3,2519
ShadowImageまたはShadowImage z/OS(R)のリザーブボリュームが定義されています。リザーブボリュームの定義を解除してから再実行してください。
対処の必要はありません。

105,2519
ShadowImageまたはShadowImage z/OS(R)のリザーブボリュームが定義されています。リザーブボリュームの定義を解除してから再実行してください。
対処の必要はありません。

605,2519
ShadowImageまたはShadowImage z/OS(R)のリザーブボリュームが定義されています。リザーブボリュームの定義を解除してから再実行してください。
対処の必要はありません。

3,2520
Volume Migrationのペアが定義されています。ペアの定義を解除してから再実行してください。
対処の必要はありません。

105,2520
Volume Migrationのペアが定義されています。ペアの定義を解除してから再実行してください。
対処の必要はありません。

605,2520
Volume Migrationのペアが定義されています。ペアの定義を解除してから再実行してください。
対処の必要はありません。

3,2521
Volume Migrationのペアが定義されています。ペアの定義を解除してください。リザーブボリュームが定義されているときは，リザーブボリュームの定義を解除してから再実行してください。
対処の必要はありません。

105,2521
Volume Migrationのペアが定義されています。ペアの定義を解除してください。リザーブボリュームが定義されているときは，リザーブボリュームの定義を解除してから再実行してください。
対処の必要はありません。

605,2521
Volume Migrationのペアが定義されています。ペアの定義を解除してください。リザーブボリュームが定義されているときは，リザーブボリュームの定義を解除してから再実行してください。
対処の必要はありません。

3,2522
Volume Migrationのリザーブボリュームとして定義されています。リザーブボリュームの定義を解除してから再実行してください。
対処の必要はありません。

105,2522
Volume Migrationのリザーブボリュームとして定義されています。リザーブボリュームの定義を解除してから再実行してください。
対処の必要はありません。

605,2522
Volume Migrationのリザーブボリュームとして定義されています。リザーブボリュームの定義を解除してから再実行してください。
対処の必要はありません。

1,3000
サブシステム側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
このエラーはモディファイモードが解除されたとき，ヘルスチェック関数ログで内部的に残りますが，この場合は問題ありません。ほかの場合は顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3,3000
アプリケーション内で必要とする外部関数ポインタの取得に失敗しました。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
SVPをリブート後，再び同じ操作をしてください。現象が変わらなければ，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

1,3001
Setオペレーション数が最大値（20,000）を超えました。
Setオペレーションの数を少なくしてから再実行してください。

3,3001
アプリケーション内で必要とする，レース情報取得のための外部関数ポインタの取得に失敗しました。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
SVPをリブート後，再び同じ操作をしてください。現象が変わらなければ，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

*,3002
アプリケーション間インタフェース不正を検出しました。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
SVPをリブート後，再び同じ操作をしてください。現象が変わらなければ，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

1,3002
サブシステム側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
セットされた文字数を減らしてください。

3205,3003
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3,3004
構成情報の管理処理で失敗しています。
MIB管理情報のディレクトリがありません。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3,3005
構成情報の管理処理で失敗しています。
MIB管理情報の書き出しに失敗しました。 顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3,3006
アプリケーションが必要とするファイルへのアクセスエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3,3007
アプリケーション内のインタフェース論理エラーを検出した。または，登録されていないエラーが発生しました。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

6,4000
サブシステム側のシステム構成が正しくありません。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

6,4002
認証ファイルにデータが一つも登録されていないためログオンできません。
認証データを登録する必要があります。保守員を呼んでください。

1,4003
ユーザIDが不正なため，ログインできません。
正しいユーザ名を入力して，再度ログオンしてください。

1,4004
パスワードが不正です。
正しいパスワードを入力して，再度ログオンしてください。

1,4005
すでに同じユーザ名でログインされています。
しばらく待った後，再実行してください。

1,4011
RMIオブジェクトがない，または，強制ログオフされました。再度ログオンしてください。
再度ログオンしてください。再発するときは，RMI time-out periodの値を増やしてください。

1,4012
接続数が最大（32）を超えました。
しばらくしてから再ログオンしてください。

1,4013
サブシステム側のシステム構成が正しくありません。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
コンフィグファイルへのアクセスに失敗しました。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

1,4020
ネットワーク障害などの検出によって，排他ロックが強制解除されました。
ロックが解除されました。必要であれば再実行して再度ロックをしてください。

5305,5000
WWNの入力文字が正しくありません。0～9，A～F，-，スペースを指定してください。
指定内容を訂正してから再実行してください。

3205,5013
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

5305,5018
入力されたしきい値は正しくありません。正しい値を入力してください。
正しい値を入力してください。

2,5040
要求した数は処理できる最大数を超えています。要求した数を減らしてから再実行してください。
対処の必要はありません。

6505,5040
指定した数が多過ぎます。
指定した数を減らして再操作してください。

9505,5041
ポートグループに設定できる最大値としては，エクスターナルは128，ホストグループは256です。
ポートグループに設定したイニシエータとホストグループの数をチェックしてください。

405,5047
インストールまたはアンインストール実行時にエラーが発生しました。
何回実行しても同じエラーが発生するときは保守員に連絡してください。

405,5070
プログラムプロダクトコードが一致していません。
プログラムプロダクトコードを見直して，再設定してください。

405,5071
Temporaryキーの試用履歴が残っているためインストールできません。
正式なライセンスを購入してください。

405,5072
プログラムプロダクトのライセンス容量が正しくありません。
条件にあったライセンスを購入してください。

6007,5074
TrueCopyまたはTrueCopy Mainframeがインストールされていません。
TrueCopyまたはTrueCopy Mainframeをインストールしてください。

405,5075
キーコードは無効です。
キーコードが正しいかを確認してください。

405,5076
製造番号が正しくありません。正しい番号にしてください。
DKC製番を確認してください。

405,5079
このプログラムプロダクトは他のDKCタイプを必要とします。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

405,5080
このプログラムプロダクトを変更することはできません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

405,5087
他のプログラムプロダクトでエラーが発生したため，このプログラムプロダクトは処理されません。
ALL Normal以外を指定してください。

507,5099
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

5305,5101
指定されたWWNは登録されていません。
指定内容を確認してから再実行してください。

*,5102
指定されたPPCグループは登録されていません。
指定内容を確認してから再実行してください。

5305,5104
指定されたPPCグループはすでに登録されています。
指定内容を確認してから再実行してください。

5305,5105
指定されたポートはモニタリング対象WWNを実装していません。
指定内容を確認してから再実行してください。

5305,5106
対象のWWNは指定されたポートにモニタリング対象としてすでに登録されています。
指定内容を確認してから再実行してください。

5305,5107
設定されたニックネームはすでにあります。
指定内容を確認してから再実行してください。

5305,5108
設定されたニックネームはすでにあります。
指定内容を確認してから再実行してください。

5305,5109
指定されたポートはモニタリング対象のWWNの上限を超えています。
指定内容を確認してから再実行してください。

5305,5110
モニタリング対象として登録できるWWNの上限値を超えています。
指定内容を確認してから再実行してください。

5305,5111
PPCグループに登録できるWWNの上限値を超えています。
指定内容を確認してから再実行してください。

5305,5112
指定されたWWNは，PPCグループに属しています。
指定内容を確認してから再実行してください。

5305,5113
指定されたWWNは，PPCグループに属しています。
指定内容を確認してから再実行してください。

5305,5114
選択されたWWNは異なる動作モードで設定されています。
指定内容を確認してから再実行してください。

5307,5128
登録できるPPCグループ数の上限を超えています。
指定内容を確認してから再実行してください。

2,5130
シーケンスエラーが発生しました。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
ネットワーク障害などの理由によってサブシステム側より接続を解除されています。再ログインしてください。このエラーはビューモードでExitボタンがクリックされたとき，アンロック関数ログで内部的に発生し残りますが，この場合は問題ありません。ほかの場合は顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

1,5132
すでに同名のユーザIDがログインしています。
他のユーザIDでログインしてください。または，前回の終了方法が正しくなかった可能性があります。RMI Time-out時間（デフォルト1分）後，再度ログインしてください。

5,5200
この機能は利用できません。SNMP APIが必要です。
プログラムプロダクトをインストールしてください。

5,5201
この機能は利用できません。Compatible PAVが必要です。
プログラムプロダクトをインストールしてください。解除するときはEmergencyキーをインストール後，解除してください。

5,5202
この機能は利用できません。Performance Management Base Monitorが必要です。
プログラムプロダクトをインストールしてください。

5,5203
この機能は利用できません。Performance Management Volume Migrationが必要です。
プログラムプロダクトをインストールしてください。

5,5204
この機能は利用できません。Performance Management Prioritized Port Controlが必要です。
プログラムプロダクトをインストールしてください。

1,5400
サブシステムが動作中のためモニタリングデータを取得できません。
しばらくしてから再実行してください。または，別のユーザがPerformance Monitor画面を開いているか，エクスポートツールを実行している場合があります。このときは，どちらかのユーザが，画面を他のプログラムプロダクトに変更するか，ログオフするか，またはエクスポートツールの実行終了を待ってください。

405,5501
試行日は指定の延長日を超えました。
プログラムプロダクトのインストール状態を確認してください。

405,5502
認可容量は不十分です。プログラムプロダクトはインストールされません。
認可容量を増やしてください。

5205,5504
指定されたボリュームはデータマイグレーションによって使用されています。
データマイグレーションの設定を解除してください。

5205,5505
指定されたボリュームはリモートコピーによって使用されています。
リモートコピーのペアを解除してください。

5205,5506
移動元として指定されたボリュームは，リモートコピーの正ボリュームでサスペンド状態以外のペアとして使用されています。
リモートコピーのペアを解除してください。

5205,5507
指定された移動先ボリュームは，階層制御（Volume Migration）の移動先ボリュームではありません。
再実行してください。実行結果が同じときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

1,5508
管理者がシステム環境ファイルを変更中です。しばらくしてからログオンしてください。
しばらくしてからログオンしてください。

1,5509
ロック権限がありません。ロックモードに切り替えて操作してください。
設定するときは，再度モディファイモードにしてください。

2,5510
サブシステムは内部処理中または他のユーザが構成変更中か保守作業中です。時間をおいてから再実行してください。
時間をおいて再度実行してください。

8005,5510
サブシステムは内部処理中または他のユーザが構成変更中か保守作業中です。時間をおいてから再実行してください。
時間をおいて再度実行してください。

*,5511
プログラムプロダクトがインストールされていません。プログラムプロダクトをインストールしてから再実行してください。
本機能に必要なP.Pをインストールしてから再実行してください。

405,5524
このライセンスキーは，使用できる環境が整っていないため，インストールできません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

405,5525
Data Retention のS-Vol Disable設定が残っています。
S-Vol Disable設定を解除してください。

1,5550
ユーザーIDはすでに登録されています。設定内容を見直して再操作してください。
対処の必要はありません。

1,5551
ユーザーIDにヌル（NULL）またはスペース（空白）文字が使用されています。設定内容を見直して再操作してください。
対処の必要はありません。

1,5552
ユーザーIDに使用されている文字または文字数が正しくありません。設定内容を見直して再操作してください。
対処の必要はありません。

1,5554
ストレージ装置の管理ユーザー（ビルトインアカウント）は追加および削除できません。設定内容を見直してから再操作してください。
対処の必要はありません。

9105,5600
セキュリティグループの設定が正しくありません。
セキュリティグループの設定を正しくしてから再実行してください。

9105,5601
ホストグループの設定が正しくありません。
ホストグループの設定を正しくしてから再実行してください。

9105,5602
文字列の長さが正しくありません。
入力した名称の文字数を正しくしてから再実行してください。

9105,5603
ホストタイプにDKCエミュレーションが指定されました。
他のホストを指定してから再実行してください。

9105,5604
指定されたベンダー情報は正しくありません。
指定したベンダー情報を正しくしてから再実行してください。

9105,5605
登録できるホスト数を超えています。
必要ないホストを削除してから再実行してください。

9105,5606
対象のLDEVは実装されていません。
実装されていないLDEVを削除してから再実行してください。

9105,5607
LDEVグループの設定が正しくありません。
LDEVグループの設定を正しくしてから再実行してください。

9105,5608
プールグループはLUパスが定義されているボリューム，または実装されていないボリュームを含めません。
指定したボリュームの属性を確認してから再実行してください。

*,5624
指定されたボリュームはNASシステムのシステムボリュームとして使用されているため設定できません。
設定内容を訂正してから再実行してください。

*,5625
グループ内で定義できるペア数を超えているため，ほかのペアを生成できません。
ペア数を減らしてから再実行してください。

*,5626
指定されたボリュームはData Retentionによって書き込み保護に設定されているため使用できません。
Data Retentionの設定を変更してください。

7005,5655
指定したボリュームはLBA数が異なるためペア設定できません。
LBAの一致する他のボリュームを選択してください。

9607,5804
パターンファイルのフォーマットが正しくありません。
対処の必要はありません。

9605,5809
LU連結されたボリュームに対して，連結個数分の要求が設定されなかった。
論理デバイスを確認してから再実行してください。

9105,5819
指定されたポートはこの機能ではサポートされていません。
この機能でサポートされているポートを指定してください。

9105,5820
ホストグループにポート設定されたホストがある場合，ホストグループに含まれるホストは他のホストグループに登録できません。
指定したホストとポートを確認してください。

*,5821
この操作は拒否されました。指定されたボリュームはData RetentionのS-Vol指定不可属性として設定されています。
S-VOLを指定できるようにData Retentionの設定を変更してください。

3205,5827
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3205,5828
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3005,5872
拡張LUの先頭ボリュームが指定されていません。
対処の必要はありません。

3005,5874
シュレッディング機能を利用するのに必要なプログラムプロダクトがインストールされていません。
対処の必要はありません。

3005,5875
指定されたボリュームがフォーマット中またはシュレッディング中です。
対処の必要はありません。

4,6001
タイムアウトが発生しました。SVPを再起動します。再起動後，再実行してください。
SVPが自動的に再起動します。起動後に再実行して，同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

507,6012
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

1205,6012
サブシステム側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
設定に必要なメモリを確保できません。再実行して同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3205,6012
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

1,6022
ファイルオープンエラーが発生しました。
対処の必要はありません。

405,6022
SVPが処理中です。しばらくしてから再実行してください。
繰り返し同じ操作をして，同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3205,6022
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

5205,6022
ファイルアクセスに失敗しました。しばらくしてから再実行してください。
何回繰り返しても発生するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5305,6022
ファイルオープンエラーが発生しました。
再実行して同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

6007,6022
SVPが処理中です。しばらくしてから再実行してください。
繰り返し同じ操作をして，同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

6505,6022
ファイルオープンエラーが発生しました。
対処の必要はありません。

3205,6023
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

5305,6023
ファイルアクセスエラーが発生しました。
再実行して同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

6005,6023
SVPが処理中です。しばらくしてから再実行してください。
繰り返し同じ操作をして，同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

6007,6023
SVPが処理中です。しばらくしてから再実行してください。
繰り返し同じ操作をして，同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

6805,6023
SVPが処理中です。しばらくしてから再操作してください。
対処の必要はありません。

7005,6023
SVPが処理中です。しばらくしてから再実行してください。
繰り返し同じ操作をして，同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

9105,6023
ファイル操作に失敗しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

6007,6024
エラーが発生しました。この問題を解決できないときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
再実行して同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

4,6037
DKCの状態が正しくありません。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

9605,6038
設定パラメータが正しくありません。
再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3005,6050
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

7,6091
ファイルの圧縮中にエラーが発生しました。
対処の必要はありません。

7,6092
ファイルの読み込み中にエラーが発生しました。
対処の必要はありません。

7,6093
Download対象のファイルがありません。
対処の必要はありません。

*,6501
モニタリングデータがありません。
対処の必要はありません。

*,6502
現在処理中です。しばらくしてから再実行してください。
しばらくしてから再実行してください。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

2,6502
現在処理中です。しばらくしてから再実行してください。
しばらくして再ログオンして，同じ操作を数回繰り返し，同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

505,6502
タイムアウトエラーが発生しました。しばらくしてから再実行してください。処理を実行できないなら，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
時間をおいてから再実行してください。

9005,6502
キーコードは無効です。
時間をおいてから再実行してください。

*,6503
対象ボリュームはSMPLへ移行中です。
しばらくしてから再実行してください。

505,6506
通信ビジーです。あとで再実行してください。
コントローラの状態を確認してから再実行してください。

505,6507
プログラムプロダクトの最大許容容量が不十分となりました。
Just in Time機能を使用することで，プログラムプロダクトの許容容量が足りなくなるものがあります。許容容量の足りないプログラムプロダクトをインストールした後，実行してください。

*,6510
制御装置は動作中です。しばらくしてから再実行してください。
しばらくしてから再実行してください。

4105,6510
ディスクサブシステムは動作中です。しばらくしてから再実行してください。
しばらくしてから再実行してください。

5205,6511
ペア状態を確認してください。
ペア状態を確認してください。

5205,6512
ペア状態を確認してください。
ペア状態を確認してください。

*,6513
プロセス実行中に他の設定要求が発行されました。
しばらくしてから再実行してください。

1205,6515
指定されたホストはI/O動作中です。
ホストのI/O動作を停止してください。

9505,6515
Extended Copy Managerが動作中ですが，ホストのI/Oが停止していない可能性があります。ホストのI/Oを停止してください。
ホストのI/Oを停止してください。

405,6517
Serverless Backupが動作中ですが，ホストのI/Oが停止していないおそれがあります。ホストのI/Oを停止してください。
ホストのI/Oを停止してください。

*,6531
SVPが処理中です。しばらく時間を置いてから再度実行してください。
繰り返し同じ操作をして，同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,6532
サブシステムは現在，最新のデータを取得中です。しばらくしてから再実行してください。
しばらくしてから再実行してください。繰り返し操作しても同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してださい。

105,6533
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3205,6533
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

105,6534
サブシステムに登録できる外部ボリューム数が最大値に達しました。
対処の必要はありません。

605,6534
サブシステムに登録できる外部ボリューム数が最大値に達しました。
対処の必要はありません。

105,6535
対象のボリュームに論理パスが残っているので変更できません。
対処の必要はありません。

605,6535
対象のボリュームに論理パスが残っているので変更できません。
対処の必要はありません。

3205,6535
対象のボリュームに論理パスが残っているので変更できません。
対処の必要はありません。

105,6536
対象のボリュームがLUSE構成になっているので変更できません。
対処の必要はありません。

605,6536
対象のボリュームがLUSE構成になっているので変更できません。
対処の必要はありません。

3205,6536
対象のボリュームがLUSE構成になっているので変更できません。
対処の必要はありません。

1,6540
ユーザーの登録数が最大値に達したので，これ以上登録できません。ユーザーの登録数を減らして再操作してください。
対処の必要はありません。

1,7003
監査ログの管理ファイルの内容が正しくありません。
対処の必要はありません。

3005,7060
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

507,7070
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

405,7101
サブシステム側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
条件に合ったライセンスを購入してください。

9607,7118
パラメータエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

9607,7119
パラメータエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

9607,7120
パラメータエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

405,7202
サブシステム側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
容量に見合ったライセンスを購入してください。

505,7202
閉塞しているボリュームがあるか，保守が必要な状態（閉塞，共用メモリ不一致など）のモジュールがあります。ボリュームの状態を確認してください。閉塞しているボリュームがないときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

405,7203
サブシステム側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
条件に合ったライセンスを購入してください。

405,7205
サブシステム側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
インストール対象のプログラムプロダクト名称を確認してください。

*,7310
登録されていなエラーコードです。
再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

1205,7310
登録されていないエラーコードです。
対処の必要はありません。

3005,7310
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

9105,7310
登録されていません。
設定した内容を確認してから再実行してください。

5205,7400
所定のディレクトリにファイルがない可能性があります。
何度か同じ操作を実施してください。同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,7401
所定のディレクトリにファイルがない可能性があります。
何度か同じ操作を実施してください。同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,7402
所定のディレクトリにファイルがない可能性があります。
何度か同じ操作を実施してください。同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,7403
所定のディレクトリにファイルがない可能性があります。
何度か同じ操作を実施してください。同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,7404
所定のディレクトリにファイルがない可能性があります。
何度か同じ操作を実施してください。同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,7405
所定のディレクトリにファイルがない可能性があります。
何度か同じ操作を実施してください。同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,7406
所定のディレクトリにファイルがない可能性があります。
何度か同じ操作を実施してください。同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,7407
この機能のための正しいマイグレーションプランを作成できません。
何度か同じ操作を実行してください，同じエラーが発生するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,7408
プラン作成に十分なVolume Migrationデータがありません。
何度か同じ操作を実施してください。同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,7409
プランファイルの書き込みに失敗しました。
何度か同じ操作を実施してください。同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,7410
プランファイルの書き込みに失敗しました。
何度か同じ操作を実施してください。同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,7411
プランファイルの書き込みに失敗しました。
何度か同じ操作を実施してください。同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,7412
ファイルの内容が正しくありません。
何度か同じ操作を実施してください。同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,7413
ファイルの内容が正しくありません。
何度か同じ操作を実施してください。同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,7414
ファイルの内容が正しくありません。
何度か同じ操作を実施してください。同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,7415
ファイルの内容が正しくありません。
何度か同じ操作を実施してください。同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,7416
ファイルの内容が正しくありません。
何度か同じ操作を実施してください。同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,7417
ファイルの内容が正しくありません。
何度か同じ操作を実施してください。同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,7418
構成情報の内容が正しくありません。
何度か同じ操作を実施してください。同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,7419
Reserveボリュームの内容が正しくありません。
何度か同じ操作を実施してください。同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,7420
プラン作成に十分なVolume Migrationデータがありません。
何度か同じ操作を実施してください。同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,7421
妥当なプラン作成ができません。次の内容を確認してください。

Reserveボリュームの配置

ディスク利用率の上限値

何度か同じ操作を実施してください。同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,7422
メモリ確保に失敗しました。
何度か同じ操作を実施してください。同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,7423
内部エラーが発生しました。
何度か同じ操作を実施してください。同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,7424
すべてのプランの削除に失敗しました。
何度か同じ操作を実行してください，同じエラーが発生するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

5205,7426
プランの削除に失敗しました。
何度か同じ操作を実行してください，同じエラーが発生するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

9505,7430
指定されたポートはExtended Copy Managerで設定できません。
Extended Copy Managerがサポートされているポートを指定してください。

9505,7431
高速ＰＣＢに対して必要なエクスターナルポートの指定がされていません。高速ＰＣＢに対してエクスターナルポートを指定する時は，同時に設定してください。
高速PCBに対してエクスターナルポートを設定するときは，高速PCBと同時に設定してください。

9505,7432
高速PCBに設定されていますが，エクスターナルポートの設定で，それぞれのポートのパラメータが一致していません。
高速PCBのすべてのエクスターナルポートに同じパラメーターを設定してください。

4105,7441
キャッシュ容量を超える値が指定されました。
指定値を訂正してから再実行してください。

*,8000
タイムアウトエラーが発生しました。
DKCの状態を確認して異常がなければ，しばらくして同じ操作を繰り返してください。現象が変わらない場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

2,8000
DKCとの通信中にエラーが発生しました。しばらくしてから再実行してください。
対処の必要はありません。

605,8000
DKCとの通信中にエラーが発生しました。しばらくしてから再実行してください。
同じ操作を繰り返し，同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3205,8000
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

*,8001
DKCとの通信中にタイムアウトエラーが発生しました。
DKCの状態を確認して異常がなければ，しばらくして同じ操作を繰り返してください。現象が変わらない場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

2,8001
通信タイムアウトエラーが発生しました。
対処の必要はありません。

505,8001
DKCの状態が正しくありません。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
何度が同じ操作を実施してください。同じエラーが発生する場合は顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3005,8001
ディスクサブシステムで通信タイムアウトエラーが発生しました。しばらくしてから再実行してください。
対処の必要はありません。

3205,8001
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

5205,8001
DKCとの通信中にエラーが発生しました。しばらくしてから再実行してください。
何度が同じ操作を実施してください。同じエラーが発生する場合は顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

6805,8001
DKC側で通信タイムアウトエラーが発生しました。しばらくしてから再実行してください。
対処の必要はありません。

9005,8001
DKCとの通信中にエラーが発生しました。しばらくしてから再実行してください。
同じ操作を繰り返し，同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

9505,8001
DKCとの通信中にエラーが発生しました。しばらくしてから再実行してください。
同じ操作を繰り返し，同じ結果のときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

9605,8001
DKCとの通信中にエラーが発生しました。しばらくしてから再実行してください。
しばらくしてから再実行してください。

*,8002
DKC側で通信タイムアウトエラーが発生しました。しばらくしてから再実行してください。
しばらくしてから再実行してください。

1205,8002
DKC側で通信タイムアウトエラーが発生しました。しばらくしてから再実行してください。
繰り返し発生するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

3205,8002
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

4105,8002
通信がビジー状態です。しばらくしてから再実行してください。
しばらくしてから再実行してください。

5305,8002
DKCの状態が正しくありません。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
何度が同じ操作を実施してください。同じエラーが発生する場合は顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

6805,8002
通信がビジー状態です。しばらくしてから再実行してください。
対処の必要はありません。

9105,8002
通信がビジー状態です。しばらくしてから再実行してください。
しばらくしてから再実行してください。

405,8003
DKCの状態が正しくありません。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

4,8010
DKCの状態が正しくありません。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
何度が同じ操作を実施してください。同じエラーが発生する場合は顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

*,8100
タイムアウトエラーが発生しました。
DKCの状態を確認して異常がなければ，しばらくして同じ操作を繰り返してください。現象が変わらない場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

2,8100
ディスクサブシステムとの通信中にエラーが発生しました。しばらくしてから再実行してください。
対処の必要はありません。

505,8100
ディスクサブシステムとの通信中にエラーが発生しました。
しばらくしてから再操作してください。

3005,8100
ディスクサブシステムとの通信中にエラーが発生しました。しばらくしてから再実行してください。
対処の必要はありません。

5205,8100
この機能はサポートされていません。
何回試しても発生するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

9005,8100
サブシステムに接続中にエラーが発生しました。しばらくしてから再実行してください。
SSB LOGを確認してください。確認後，顧客問い合わせ窓口に，出力されているエラーコードと，メッセージを連絡してください。

*,8102
この機能はサポートされていません。
繰り返し発生するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

605,8102
この機能はサポートされていません。
対処の必要はありません。

3005,8102
この機能はサポートされていません。
対処の必要はありません。

4105,8102
SVPとDKCのバージョンが一致しません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

9105,8102
SVPとDKCのバージョンが一致しません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

9005,8103
DKCの状態が正しくありません。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
DKC-MAINのマイクロコードのバージョンを確認し，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

6005,8104
ペア状態の変更操作がまだ完了していません。MCU/RCUの装置構成とその接続回線の状態を確認し，リモートコピーペアの状態が変更されることを確認してください。
MCUまたはRCUの装置構成と接続回線の状態が動作条件を満たしていないことが考えられます。MCUまたはRCUの装置構成と接続回線の状態を確認し，リモートコピーペアの状態が変更されることを確認してください。

6805,8110
構成変更に失敗しました。
対処の必要はありません。

9105,8110
構成変更に失敗しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

9605,8120
指定された論理デバイスは実装されていません。
オープンボリュームを指定してください。

9605,8122
論理デバイスは動作中です。
しばらくしてから再実行してください。

9605,8123
この機能はサポートされていません。
DKCMAINとSVPのマイクロコードバージョン番号が一致していない可能性があります。それぞれのバージョン番号を確認してください。

9605,8124
論理デバイスはメインフレームボリュームです。
オープンボリュームを指定してください。

9605,8125
RAID Managerから論理ボリュームの属性が変更されています。
LDEV情報を確認してから再実行してください。

9605,8126
論理デバイスはコマンドデバイスとして設定されています。
論理デバイスを確認し，再実行してください。

9605,8127
論理デバイスはNASシステムのシステムボリュームです。
論理デバイスを確認し，再実行してください。

9605,8128
パラメータエラーが発生しました。
再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

9605,8129
論理デバイスはJust in Timeボリュームです。
論理デバイスを確認し，再実行してください。

9605,8130
論理デバイスはCross-system Copy用のボリュームです。
論理デバイスを確認し，再実行してください。

9605,8131
論理デバイスはNASシステムのユーザーボリュームです。
論理デバイスを確認し，再実行してください。

9605,8132
登録されていないエラーコードです。
再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

9605,8133
論理デバイスはiSCSIボリュームです。
論理デバイスを確認してから再実行してください。

9605,8134
論理デバイスの属性をRead/Writeに変更できません。変更したいときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
論理デバイスの属性をRead/Writeに変更できません。変更したいときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

9605,8135
論理デバイスはTrueCopyまたはShadowImageの副ボリュームです。
論理デバイスを確認し，再実行してください。

9605,8136
課金容量を超えたためコマンドは拒否されました。
現在のライセンス容量では足りません。ライセンス容量を増やすには新たにライセンスキーを購入してください。

605,8140
この論理ボリュームは，FlashCopy(R) Mirror Version 2のボリュームとして使用されているので，選択できません。
対処の必要はありません。

9605,8141
この論理ボリュームは，Volume Migration用のリザーブボリュームとして使用されているため，選択できません。
対処の必要はありません。

9205,8142
この論理ボリュームは，Universal Replicator Mainframeのボリュームとして使用されているため，選択できません。
対処の必要はありません。

9605,8142
この論理ボリュームは，Universal Replicatorのボリュームとして使用されているため，選択できません。
対処の必要はありません。

405,8202
このプログラムプロダクトには上位バージョンのマイクロプログラムが必要です。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

405,8203
このプログラムプロダクトには上位バージョンのハードウェアが必要です。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

405,8204
このプログラムプロダクトには，別の構成が必要です。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

405,8205
DKCの状態が正しくありません。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

405,8206
このプログラムプロダクトは使用中で，アンインストールできません。
このプログラムプロダクトの機能の使用をやめてください。

405,8301
DKCの状態が正しくありません。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
何度が同じ操作を実施してください。同じエラーが発生する場合は顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

505,8310
DKCの状態が正しくありません。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
何度が同じ操作を実施してください。同じエラーが発生する場合は顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

6805,8310
DKCの状態が正しくありません。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

*,8401
DKCの状態が正しくありません。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
何度が同じ操作を実施してください。同じエラーが発生する場合は顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

505,8401
ディスクサブシステムは保守が必要な状態（閉塞，共用メモリ不一致など）にあります。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

*,8500
プログラムプロダクトがインストールされていません。
プログラムプロダクトを再インストールしてください。

*,8501
状態遷移中のためコマンドが拒否されました。
しばらくしてから再実行してください。

*,8502
同じ筐体内にリモートコピーペアがあるためReserveボリュームに設定できません。
リモートコピーのペアを削除してください。

*,8503
同じ筐体内にリモートコピーペアがあるため新規ペア形成ができません。
リモートコピーのペアを削除してください。

*,8504
コマンドが拒否されました。
次の状態のためコマンドが実行できません。

指定されたペアまたはボリュームに対して，要求されたコマンドは実行できません。

NormalボリュームとCVのペアは，QuickRestoreを実行できません。 ペアまたはボリュームの状態がコマンドに対して適切かどうか確認してください。

*,8505
要求されたコマンドが正しくありません。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

605,8505
要求されたコマンドが正しくありません。
再度同じ操作を実施し，それでも同じ結果の場合は顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

*,8506
コマンドが拒否されました。指定されたS-VOLはホストで使用中，またはTrueCopyボリュームです。
指定したS-VOLを他のボリュームに変更するか，ホストまたはリモートコピーでの使用を中止し，再実行してください。

*,8507
PSUS状態のペアにPairsplitを指示しています。
ペアはすでにPSUS状態であるため，Pairsplit操作はできません。

605,8507
PSUS状態のペアにPairsplitを指示しています。
対処の必要はありません。

*,8508
PSUS状態のペアにPaircreateを指示しています。
PSUS状態のペアに対して，Paircreate操作はできません。

*,8509
Quiesce指定のSplit指示が副起動デバイスに発行されました。
内容を確認してから再実行してください。

*,8511
パスグループが設定されているため，Reserveボリュームの設定ができません。
S-VOLをホストから切断するか，リモートコピーパスを削除してください。

*,8512
パスグループが設定されているため，ResyncまたはSuspend設定ができません。
S-VOLをホストから切断するか，リモートコピーパスを削除してください。

*,8513
コマンドが拒否されました。指定されたP-VOLはホストまたはリモートコピーによって使用されています。
指定したP-VOLを他のボリュームに変更するか，ホスト/リモートコピーでの使用を中止し，再実行してください。

*,8514
割り当てできるReserveボリュームがありません。
Reserveボリュームを削除してください。

*,8515
Reserveボリュームのシリンダ数が上限値を超えました。
内容を確認してから再実行してください。

*,8516
P-VOLのシリンダ数が上限値を超えました。
内容を確認してから再実行してください。

605,8517
S-VOLのシリンダ数が上限値を超えました。
内容を確認してから再実行してください。

7005,8517
S-VOLのシリンダ数が上限値を超えました。
内容を確認してから再実行してください。

*,8518
トラックフォーマットが異なるためペア生成できません。
エミュレーションタイプを確認してください。

*,8519
シリンダ数が異なるためペア設定できません。
ボリューム容量を確認してください。

*,8520
ボリューム種別が異なるため設定できません。
エミュレーションタイプが同じものを指定してから再実行してください。

*,8521
コピージョブ多重度をオーバーしました。
内容を確認してから再実行してください。

*,8522
P-VOLのエミュレーションタイプはサポートされていません。
ShadowImageでサポートされているエミュレーションタイプを指定してください。

*,8523
S-VOLのエミュレーションタイプはサポートされていません。
ShadowImageでサポートされているエミュレーションタイプを指定してください。

*,8524
エミュレーションタイプがサポートされていません。
ShadowImageでサポートされているエミュレーションタイプを指定してください。

*,8525
内部論理エラーです。
再度同じ操作を実施し，それでも同じ結果の場合は顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

*,8526
内部論理エラーです。
再度同じ操作を実施し，それでも同じ結果の場合は顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

*,8527
内部論理エラーです。
再度同じ操作を実施し，それでも同じ結果の場合は顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

*,8528
内部論理エラーです。
再度同じ操作を実施し，それでも同じ結果の場合は顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

*,8529
内部論理エラーです。
再度同じ操作を実施し，それでも同じ結果の場合は顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

*,8530
内部論理エラーです。
再度同じ操作を実施し，それでも同じ結果の場合は顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

*,8531
内部論理エラーです。
再度同じ操作を実施し，それでも同じ結果の場合は顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

*,8532
P-VOLとS-VOLはホストまたはリモートコピーによって使用されています。
操作対象のボリュームを確認してください。またはリモートコピーでの使用を止めてください。

605,8532
P-VOLとS-VOLはホストまたはリモートコピーによって使用されています。
対処の必要はありません。

*,8533
指定されたReserveボリュームのエミュレーションタイプはサポートされていません。
サポートされているエミュレーションタイプのボリュームを指定してください。

605,8534
内部論理矛盾が発生しました。
再度同じ操作を実施し，それでも同じ結果の場合は顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

3205,8534
内部論理エラーが発生しました。
対処の必要はありません。

*,8535
プロセッサ障害を検出しました。
再度同じ操作を実施し，それでも同じ結果の場合は顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

*,8536
キャッシュ障害を検出しました。
再度同じ操作を実施し，それでも同じ結果の場合は顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

*,8537
キャッシュ容量が一致していません。
再度同じ操作を実施し，それでも同じ結果の場合は顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

*,8538
SM（共有メモリ）障害を検出しました。
再度同じ操作を実施し，それでも同じ結果の場合は顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

*,8539
SM（共有メモリ）容量が4,096ペアに対応していません。
再度同じ操作を実施し，それでも同じ結果の場合は顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

*,8540
SM（共有メモリ）は4,096ペアに対応していますが，初期設定されていません。
再度同じ操作を実施し，それでも同じ結果の場合は顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

*,8542
SM（共有メモリ）の初期設定が失敗しました。
再度同じ操作を実施し，それでも同じ結果の場合は顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

*,8543
共有メモリ容量が一致していません。
再度同じ操作を実施し，それでも同じ結果の場合は顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

*,8544
16MBの共有メモリがあります。
設定内容を見直してから再実行してください。

*,8545
電源障害を検出しました。
再度同じ操作を実施し，それでも同じ結果の場合は顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

*,8546
コマンドが拒否されました。PS OFF中です。
電源がON状態で再実行してください。

*,8547
データ転送障害を検出しました（CHA）。
再度同じ操作を実施し，それでも同じ結果の場合は顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

*,8548
データ転送障害を検出しました（DKA）。
再度同じ操作を実施し，それでも同じ結果の場合は顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

*,8549
P-VOLは実装されていません。
実装されていないボリュームへの操作はできません。

*,8550
P-VOLは使用できません。
再度同じ操作を実施し，それでも同じ結果の場合は顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

*,8551
P-VOLはフォーマット中です。
フォーマットが終了するまで待ってから，操作を再実行してください。

*,8552
P-VOLはコマンドデバイスです。
操作対象のボリュームを確認してください。

*,8553
S-VOLは実装されていません。
実装されていないボリュームへの操作はできません。

*,8554
S-VOLは使用できません。
再度同じ操作を実施し，それでも同じ結果の場合は顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

*,8555
S-VOLはフォーマット中です。
フォーマットが終了するまで待ち，操作を再実行してください。

*,8556
S-VOLはコマンドデバイスです。
操作対象のボリュームを確認してください。

*,8557
対象ボリュームは実装されていません。
実装されていないボリュームへの操作はできません。

*,8558
対象ボリュームは使用できません。
再度同じ操作を実施し，それでも同じ結果の場合は顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

*,8559
対象ボリュームはフォーマット中です。
フォーマットが終了するまで待ち，操作を再実行してください。

*,8560
対象ボリュームはコマンドデバイスです。
操作対象のボリュームを確認してください。

*,8561
コマンドコード正しくありません。
内容を確認してから再実行してください。

*,8562
コマンドコードの発信元が正しくありません。
内容を確認してから再実行してください。

*,8563
Volume種別が正しくありません。
内容を確認してから再実行してください。

*,8564
Volume種別が正しくありません。
内容を確認してから再実行してください。

*,8565
コマンドコードの発信元が正しくありません。
内容を確認してから再実行してください。

*,8566
Reserveボリューム属性が正しくありません。
内容を確認してから再実行してください。

*,8567
有効リスト数が正しくありません。
内容を確認してから再実行してください。

*,8568
エミュレーションタイプが正しくありません。
サポートされているエミュレーションタイプのボリュームを指定してください。

*,8569
多重度をオーバーしました。
再度同じ操作を実施し，それでも同じ結果の場合は顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

*,8570
選択したVolumeはありません。
内容を確認してから再実行してください。

*,8571
VolumeはすでにReserve属性として定義されています。
一致する条件を確認してください。

*,8572
VolumeはすでにP-VOLとして定義されています。
一致する条件を確認してください。

*,8573
Volumeは階層制御機能の移動元ボリュームとして定義されています。
一致する条件を確認してください。

*,8574
Volumeは階層制御機能の移動先ボリュームとして定義されています。
一致する条件を確認してください。

*,8575
選択したボリュームはReserveボリュームではありません。
内容を確認してから再実行してください。

*,8576
設定できるReserveボリュームがありません。
内容を確認してから再実行してください。

*,8577
Reserveボリュームとして定義できる最大数を超えています。
Reserveボリューム設定操作をやめるか，Reserveボリュームを削除してください。

*,8578
このP-VOLはすでにBackup属性のVolumeとペアを組んでいるため，対象ボリュームとペアを組めません。
内容を確認してから再実行してください。

*,8579
Reserveボリュームが定義されていません。
リザーブを定義してから再実行してください。

*,8580
指定されたVolumeはバックアップサーバ専用です。
そのボリュームは使用できません。他のボリュームを指定してから再実行してください。

*,8581
指定されたVolumeはバックアップサーバ専用ではありません。
内容を確認してから再実行してください。

*,8582
対象ボリュームはエミュレーションタイプの変更中です。
しばらく時間をおいてから再実行してください。

*,8583
指定ボリュームのRAIDレベルはサポートされていません。
サポートされているRAIDレベルのボリュームを指定してください。

*,8584
Reserveボリュームが定義されていません。
内容を確認してから再実行してください。

*,8585
Reserveボリュームの最大数を超えています。
Reserveボリューム設定操作をやめるか，Reserveボリュームを削除してください。

*,8586
同じSubsystemに設定できるグループ数が正しくありません。
内容を確認してから再実行してください。

*,8587
同じグループに設定できるペア数が正しくありません。
内容を確認してから再実行してください。

*,8588
指定されたグループ番号は設定されていません。
内容を確認してから再実行してください。

*,8589
指定されたグループ名称は正しくありません。
内容を確認してから再実行してください。

*,8590
グループ名称と番号が一致しません。
内容を確認してから再実行してください。

*,8591
指定されたペアは他のグループに設定済みです。
内容を確認してから再実行してください。

*,8592
課金容量を超えたためコマンドが拒否されました。
インストールされているライセンスキーの容量を確認してください。

*,8593
P-VOLは階層制御機能の移動元ボリュームです。
一致する条件を確認してください。

*,8594
P-VOLは階層制御機能の移動先ボリュームです。
一致する条件を確認してください。

*,8595
指定P-VOLはありません。
リフレッシュを実行してから再実行してください。

*,8596
指定ボリュームはReserveボリュームです。
内容を確認してから再実行してください。

*,8597
指定P-VOLは最大数Pairが組まれています。
そのP-VOLにはペアはそれ以上組めません。すでにあるペアを削除してください。

*,8598
指定ボリュームはP-VOLではありません。
内容を確認してから再実行してください。

*,8599
指定ボリュームはすでにP-VOLです。
他のP-VOLを指定してから再実行してください。または指定ボリュームのペアを削除してから再実行してください。

*,8600
指定ボリュームのRAIDレベルはサポートされていません。
RAIDレベルを確認し，サポートされているRAIDレベルのボリュームを指定し，再実行してください。

*,8601
対象P-VOLはバックアップサーバボリュームをペアにできません。
内容を確認してから再実行してください。

*,8602
対象ボリュームはすでにReserve属性として設定されています。
他のボリュームを指定してから再実行してください。または指定ボリュームのReserve属性を解除してから再実行してください。

*,8603
対象ボリュームはHODMの正ボリュームとして設定されています。
Data Migrationペアを削除してください。

7005,8603
対象ボリュームはData Migrationの副ボリュームとして設定されています。
Data Migrationペアを削除してください。

*,8604
対象ボリュームはHODMの副ボリュームとして設定されています。
Data Migrationペアを削除してください。

*,8605
SMPL状態のデバイスにResync指示を出しています。
ペア状態を確認してください。

*,8606
リモートコピー協調パターンを形成しているS-VOLで新しいペアが作成されました。
ペアを作成するボリューム番号を直すか，リモートコピーペアを削除してください。

605,8606
リモートコピー協調パターンを形成しているS-VOLで新しいペアが作成されました。
対処の必要はありません。

*,8608
指定S-VOLはありません。
内容を確認してから再実行してください。

*,8609
指定ボリュームはReserveボリュームとして設定されていません。
内容を確認してから再実行してください。

*,8610
S-VOLは階層制御機能の移動元ボリュームです。
一致する条件を確認してください。

605,8610
S-VOLはVolume Migrationの移動先ボリュームです。
対処の必要はありません。

*,8611
指定ボリュームはS-VOLです。
内容を確認してから再実行してください。

*,8612
指定ボリュームはS-VOLではありません。
内容を確認してから再実行してください。

*,8613
指定S-VOLのRAIDレベルはサポートされていません。
サポートされているRAIDレベルのボリューム番号を指定してください。

*,8614
対象S-VOLはリモートコピーのP-VOLとして使用されています。
リモートコピーペアを削除してください。

*,8615
対象S-VOLはリモートコピーのS-VOLとして使用されています。
リモートコピーペアを削除してください。

*,8616
対象S-VOLはHODMの正ボリュームとして使用されています。
Data Migrationペアを削除してください。

*,8617
対象S-VOLはHODMの副ボリュームとして使用されています。
Data Migrationペアを削除してください。

*,8618
対象S-VOLはP-VOLとして定義されています。
ボリューム番号を確認してください。

*,8619
対象S-VOLは階層制御機能の移動先ボリュームとして定義されています。
一致する条件を確認してください。

*,8620
Reserve指定されたVolumeはHODMの正ボリュームとして定義されています。
Data Migrationペアを削除してください。

*,8621
Reserve指定されたVolumeはHODMの副ボリュームとして定義されています。
Data Migrationペアを削除してください。

*,8622
Reserve指定されたVolumeはリモートコピーのM-VOLとして定義されています。
リモートコピーペアを削除してください。

*,8623
Reserve指定されたボリュームはリモートコピーのR-VOLとして定義されています。
リモートコピーペアを削除してください。

*,8624
選択ボリュームはペアではありません。
指定したボリューム番号を確認してください。

*,8625
P-VOL（S-VOL）とS-VOL（T-VOL）が同じ番号です。
指定したボリューム番号を確認してください。

*,8626
高速Split中のためSMPL指示が拒否されました。
高速Split処理が終了してから再実行してください。

*,8627
高速Split中のためReverseResync指示が拒否されました。
高速Split処理が終了してから再実行してください。

*,8628
L2 PairがSP-Pend状態のためL1ペアのResync指示ができません。
L2ペアをPSUSにしてからL1ペアのResync指示を実行してください。

*,8629
状態モード指定が正しくありません。
内容を確認してから再実行してください。

*,8630
状態モード種別が正しくありません。
内容を確認してから再実行してください。

*,8631
指定したCU番号が正しくありません。
内容を確認してから再実行してください。

*,8632
コマンド発行契機が正しくありません。
再度同じ操作を実施し，それでも同じ結果の場合は顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

*,8633
異状状態が正しくありません。
再度同じ操作を実施し，それでも同じ結果の場合は顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

*,8634
Reserveとして指定されたボリュームは階層制御機能のReserveとして定義されています。
Reserveボリュームを指定するためにボリューム番号を変更してください。

*,8635
指定されたP-VOLは階層制御機能のReserveとして定義されています。
Reserveボリュームを指定するためにボリューム番号を変更してください。

*,8636
指定されたS-VOLは階層制御機能のReserveとして定義されています。
Reserveボリュームを指定するためにボリューム番号を変更してください。

*,8637
指定されたP-VOLは階層制御機能の移動先ボリュームとして使用されています。
Reserveボリュームを指定するためにボリューム番号を変更してください。

*,8638
対象P-VOLはCache Residencyの設定があるためコマンドが拒否されました。
指定した操作は実行できません。実行するためにはCache Residency設定を解除してください。

*,8639
対象S-VOLはCache Residency設定があるためコマンドが拒否されました。
指定した操作は実行できません。実行するためにはCache Residency設定を解除してください。

*,8640
P-VOLを共用するペアにReverse Copy状態のペアがあるためコマンドが拒否されました。
指定した操作は実行できません。実行するためにはReserve Copyを削除してください。

*,8641
L1ペアにReverse Copy状態のペアがあります。
指定した操作は実行できません。実行するためにはReserve Copyを削除してください。

*,8642
L2ペアにReverse Copy状態のペアがあります。
指定した操作は実行できません。実行するためにはReserve Copyを削除してください。

*,8643
Split状態でないペアにReverse Copy要求を出しているため要求が拒否されました。
指定した操作は実行できません。実行するためにはReserve Copyを削除してください。

*,8644
ペアがSplitまたはSuspend状態ではないため要求が拒否されました。
ペア状態を確認してください。

*,8645
P-VOLをリモートコピーペアの副ボリュームが共用しているためReverse Copy要求が拒否されました。
指定した操作は実行できません。実行するためにはリモートコピーペアを削除してください。

*,8646
P-VOLをSuspend状態でないリモートコピーペアが共有しているためReverse Copy要求が拒否されました。
リモートコピーペアを削除してください。

*,8647
S-VOLをリモートコピーペアが共用しているためReverse Copy要求が拒否されました。
リモートコピーペアを削除してください。

*,8648
Paircreate指示で起動デバイスとP-VOLが一致していません。
操作対象ボリューム番号を確認してください。

*,8649
Pairsplit-S指示で起動デバイスがS-VOLのためフラグと一致していません。
操作対象ボリューム番号を確認してください。

*,8650
Paircreate指示，Resync指示またはPairsplit-S指示で起動デバイスとP-VOLが一致していません。
操作対象ボリューム番号を確認してください。

*,8651
SSIDが正しくありません。
内容を確認してから再実行してください。

*,8652
起動デバイスがP-VOLまたはS-VOLではありません。
操作対象ボリューム番号を確認してください。

*,8653
SplitPair-S指示で起動デバイスがP-VOLのためフラグと一致していません。
操作対象ボリューム番号を確認してください。

*,8654
Paircreate指示，Resync指示またはPairsplit-S指示で起動デバイスとT-VOLが一致していません。
操作対象ボリューム番号を確認してください。

*,8655
Paircreate指示またはResync指示で副SSIDが正しくありません。
内容を確認してから再実行してください。

*,8656
DeletePair指示またはSplit指示で副SSIDが正しくありません。
設定内容を見直してください。

*,8657
Swap&Freezeが指定されたがモード正しくありません。
オプション指定した内容を確認してください。

*,8659
iSCSI用PCBが実装されていません。
iSCSI用PCBを実装してください。

6805,8659
必要なPCBを実装してください。
対処の必要はありません。

605,8670
P-VOLとS-VOLでLUSEボリュームを構成するLDEV数が合っていません。
設定内容を確認して，再度構成変更してください。

605,8671
LBAの数が異なるボリュームのためペアの設定ができません。
ボリュームを確認して，再設定してください。

605,8672
Cross-system Copyで指定されたLDEVの組み合わせが正しくありません。
ボリュームを確認して，再設定してください。

605,8673
Cross-system Copyで指定されたLDEVのエミュレーションタイプがOPEN-Vでありません。
ボリュームを確認して，再設定してください。

605,8674
指定したボリュームはLUSEボリュームではありません。
対処の必要はありません。

605,8675
Cross-system CopyのLDEVはI/O実行中です。
I/Oを停止して，再度構成変更してください。

605,8676
指定されたボリュームはすでにCross-system Copy対象のボリュームです。
設定内容を確認して，再度構成変更してください。

605,8677
指定されたボリュームはすでにCross-system Copyで使用中のLDEVです。
設定内容を確認して，再度構成変更してください。

605,8678
移動元に定義されたボリュームはiSCSIのボリュームです。
設定内容を確認して，再度構成変更してください。

605,8679
移動先に定義されたボリュームはiSCSIのボリュームです。
設定内容を確認して，再度構成変更してください。

605,8680
指定されたボリュームはすでにiSCSIのLDEVです。
設定内容を確認して，再度構成変更してください。

605,8681
移動元に定義されたボリュームは，Cross-system Copyで使用中のボリュームです。
設定内容を確認して，再度構成変更してください。

605,8682
移動先に定義されたボリュームは，Cross-system Copyで使用中のボリュームです。
設定内容を確認して，再度構成変更してください。

605,8683
指定されたCTGはメインフレームのCTGとして使用中です。
設定内容を確認して，再度構成変更してください。

605,8684
CTGの設定処理用のマイクロコードはAt-TimeSplit機能がサポートされていません。
At-TimeSplit機能をサポートしているマイクロコードをインストールしてください。

605,8687
指定されたCTG番号は0x00～0x7Fの範囲外です。
設定内容を確認して，再度構成変更してください。

605,8689
Cross-system Copyで指定されたボリュームはリモートコピーのP-VOLです。
設定内容を確認して，再度構成変更してください。

605,8690
Cross-system Copyで指定されたボリュームはリモートコピーのP-VOLです。
設定内容を確認して，再度構成変更してください。

605,8691
Cross-system Copyで指定されたボリュームはShadowImageのP-VOLです。
設定内容を確認して，再度構成変更してください。

605,8692
Cross-system Copyで指定されたボリュームはShadowImageのS-VOLです。
設定内容を確認して，再度構成変更してください。

605,8694
指定されたボリュームはすでにCross-system Copy対象のボリュームです。
設定内容を確認して，再度構成変更してください。

605,8695
指定されたMU番号が2以下でありません。
設定内容を確認して，再度構成変更してください。

7105,8696
指定されたS-VOLはShadowImage，FlashCopy Version2のT-VOLとして使用されているため，コマンドは拒否されました。
対処の必要はありません。

7105,8697
指定されたT-VOLはShadowImage，FlashCopy Version2のボリュームとして使用されているため，コマンドは拒否されました。
対処の必要はありません。

7105,8698
指定されたボリュームはShadowImage，FlashCopy Version2で使用されているため，コマンドは拒否されました。
対処の必要はありません。

7105,8699
指定されたS-VOLはShadowImage，FlashCopy Version2のリレーションと共用されているため， Reverse CopyまたはQuickRestoreコマンドは拒否されました。
対処の必要はありません。

6005,8700
再実行してください。
再実行してください。

6005,8701
MCUとRCU間の論理パスが有効でありません。
RCUのステータス画面でパスの状態を確認し，再度パスに対してエディットパスしてください。

6005,8703
指定パス数がRCUオプションの最少パス本数を下回っています。
パス本数をチェックしてください。

6005,8704
MCU-RCU間の通信異常によって指定パス数がRCUオプションの最少本数に満たないか，またはシリアルパスを用いたリモートコピーがR-VOLのデバイスエミュレーションをサポートしていません。
RCUステータス画面でパス状態を確認し，パスを回復してください。メインテナンスマニュアルのオープンプラットフォームセクションを参照し，R-VOLのデバイスエミュレーションがサポートされているか確認してください。

6005,8705
MCUとRCU間の通信エラーによってパス解除ができません。
MCU側のステータス画面でCHAの状態を確認してください。もしCHAが閉塞しているときは交換し，再実行してください。

6005,8706
リモートコピー操作で入力したパラメータが正しくありません。
正しいデータを入力してください。

6005,8707
Data Migrationオペレーションの設定が正しくありません。
設定内容を見直してください。

6005,8709
リモートコピー操作が拒否されました。
CHAを交換後，再実行してください。

6005,8710
指定されたボリュームのペア状態が正しくありません。
設定内容を見直してください。もし，許可状態のときは，再実行してください。

6005,8711
入力パラメータが正しくありません。
RCUのポート番号，ID，LUNを確認してください。

6005,8712
FREEZE状態のため，オペレーションが拒否されました。

パス系操作のときは，FREEZE状態の回復後，再実行してください。

ペア系操作のときは，RCUステータスを参照し，SCP Timeで設定されている時間が経過後，再実行してください。

6005,8713
ポートグループはすでに指定されたポートに設定されています。
グループ設定を削除した後に，ポートタイプを交換してください。

6005,8714
内部障害が発生しました。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

6005,8715
パス本数が正しくありません。
指定しているパスの本数を確認してから再実行してください。問題が解決しないときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

6005,8716
指定されたポートはRCPではありません。
LCP/RCPの構成を確認して正しいポートを指定するか，ポートをRCPに変更してください。

6005,8717
接続先アドレスが正しくありません。
論理アドレスを確認して，正しいアドレスを設定してください。

6005,8718
指定された論理パスはすでにあります。
すべての論理パスアドレスを確認し，別のアドレスかRCPポートを指定してください。

6005,8719
RCUの製番，SSID，リンクアドレスまたは装置識別IDが正しくありません。
このRCUと登録済みのRCUの装置製造番号，SSID，リンクアドレス，および装置識別IDを確認後，正しい値を設定してください。もし値が正しければ，RCUのケーブル接続を確認してから再実行してください。それでも問題が解決しないときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

6005,8720
RCU がすでに四つ（最大）登録されています。
入力した値を再度チェックして実行してください。

6005,8721
パス生成が不完全でした。
MCUとRCU間のパス接続を確認してから再実行してください。

6005,8722
パス生成が失敗しました。
MCUとRCU間のパス接続を確認してから再実行してください。

6005,8723
指定されたパスはリモートコピーペアの最後のパスであるためパス編集操作は拒否されました。
別のパスを生成するか，RCU側のすべてのペアを削除してから，再度実施してください。

6005,8724
指定パス数がRCUオプションの最少パス本数を下回っています。 パス本数をチェックしてください。
パス本数をチェックしてください。

6005,8725
現在のマイクロコードバージョンでは指定された操作はサポートされていません。
マイクロコードのバージョンをチェックしてください。対象のバージョンがリモートコピーサポート版のときは，LCPのマイクロコード交換を再度実施してください。

6005,8726
マルチプラットホーム機能はすでにMCUにインストールされています。
TrueCopy MainframeやDataMigrationは，マルチプラットホーム機能と排他関係にあります。 TrueCopy Mainframe&DataMigration機能を実行する前に，MCUのCHS PCBを減設してください。

6005,8727
最小パス数が正常パス数より多いです。
最小パス数の回復処理を実行してください。この問題を解決できないときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

6005,8728
最小パス数が正常パス数より多いです。
最小パス数の回復処理を実行してください。この問題を解決できないときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

6005,8729
内部障害が発生しました。
SSBログを見て，TSCの支援を受けてください。

6005,8730
指定された論理アドレスは正しくありません。
正しい論理アドレスの回復処理を実行してください。この問題を解決できないときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

6005,8731
一致しない論理アドレスがあります。
一度，Delete RCUを実行してからAdd RCUをしてください。この場合，同じ論理アドレスを特定してください。

6005,8732
四つのSSIDがすでに登録されています。
RCUのSSIDの値を確認してください。もし正しくないSSIDが登録されているなら，それらを削除してから再実行してください。

6005,8733
MCUにFibre-Remote Copy機能がインストールされていません。
Fibre-Remote Copyのパスまたはペアを作成するときは，MCUとRCUに事前にFibre-Remote Copy機能がインストールされていなければなりません。MCUにFibre-Remote Copy機能をインストールしてください。

6005,8734
RCUにFibre-Remote Copy機能がインストールされていません。
Fibre-Remote Copyのパスまたはペアを作成するときは，MCUとRCUに事前にFibre-Remote Copy機能がインストールされていなければなりません。RCUにFibre-Remote Copy機能をインストールしてください。

6005,8735
RCUの製番，SSID，リンクアドレスまたは装置識別IDが正しくありません。
このRCUと登録済みのRCUの装置製造番号，SSID，およびリンクアドレスを確認後，正しい値を設定してください。もし値が正しければ，RCUへのケーブル接続を確認してから再実行してください。それでも問題が解決しないときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

6005,8736
指定されたRCUまたはSSIDにリモートコピーのボリュームペアがあります。
指定したRCUまたはSSIDのすべてのペアを削除してから再実行してください。

6005,8737
内部障害が発生しました。
SSBログを見て，顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8738
MCUのコントローラエミュレーションタイプでは，リモートコピーをサポートしていません。
コントローラエミュレーションタイプを確認してください。

6005,8739
ホストに接続されているMCUのNVSは動作可能状態ではありません。
NVS状態を確認して，再設定してください。 設定できないときは，顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8740
ホストに接続されているRCUのNVSは動作可能状態ではありません。
NVS状態を確認して，再設定してください。 設定できないときは，顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8741
MCU-RCU間の論理パスが確立していません。
MCU-RCU間のパス状態を確認してください。

6005,8747
このマイクロバージョンでは当該操作はサポートされていません。
マイクロコードのバージョンをチェックしてください。当該バージョンがリモートコピーサポート版のときは，LCPのマイクロコード交換を再度実施してください。

6005,8748
指定のボリュームはオンラインである可能性があります。 当該ボリュームがオンラインかチェックしてください。 もしオンラインのときはオフラインにしてから再実行してください。 また，当該ボリュームがVMシステムに接続されているときは，VMシステムからもオフラインにして ください。
当該ボリュームがオンラインかチェックしてください。もしオンラインのときはオフラインにしてから再実行してください。また，当該ボリュームがVMシステムに接続されているときは，VMシステムからもオフラインにしてください。

6005,8750
MCUのコントローラエミュレーションタイプでは，DataMigrationをサポートしていません。
コントローラのエミュレーションタイプを確認してください。

6005,8751
ペア登録操作が失敗しました。

RCUのDKCエミュレーションがリモートコピーをサポートしてません。

RCUがA/H-6593のとき，非同期コピーのCTグループ番号は0～Fまでしか使えません。

RCUのDKCエミュレーションタイプまたはC/Tグループ番号を確認してください。

6005,8752
RCUのコントローラエミュレーションタイプでは，DataMigrationをサポートしていません。
コントローラのエミュレーションタイプを確認してください。

6005,8753
内部障害が発生しました。
SSBログを見て，顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8754
MCUの製番あるいはSSIDが正しくありません。
MCUの製番，SSIDを確認してから再実行してください。

6005,8755
RCUの製造番号，SSID，またはCU番号が正しくありません。

RCUの製造番号，SSID，またはCU番号を確認してください。正しいパラメーターで再実行してください。

RCUの接続LCPポートを確認してください。正しいLCPポートで再実行してください。

6005,8756
MCUのディスクアレイキャッシュが有効でありません。
ホストと接続しているMCUのサブシステムキャッシュ状態を確認してください。もし，オフのときは再設定してください。それでも設定できないときは，顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8757
MCUのキャッシュ片面が閉塞しました。
MCUキャッシュの状態を確認して回復させてください。その後に再実行してください。

6005,8758
MCUで予期しない障害が発生しました。
顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8759
RCUのキャッシュ状態が有効でありません。
HOSTと接続しているRCUのサブシステムキャッシュ状態を確認してください。もし，オフのときは再設定してください。それでも設定できないときは，顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8768
RCUはまだ他のリモートコピー状態にあります。
このRCUが他のリモートコピーとして使用中か確認してください。使用中のときは，RCUの削除を実施し，再実行してください。

6005,8769
RCUはまだ他のリモートコピー状態にあります。
このRCUが他のリモートコピーとして使用中か確認してください。使用中のときは，RCUの削除を実施し，再実行してください。

6005,8770
MCUのキャッシュが自動復旧中です。数分待ってから再実行してください。
キャッシュが回復するのを待ってから再実行してください。

6005,8774
マルチプラットホーム機能はすでにMCUにインストールされています。
TrueCopy MainframeやData Migrationは，マルチプラットホーム機能と排他関係にあります。 TrueCopy Mainframe や Data Migration機能を実行する前に，MCUのCHS PCBを減設してください。

6005,8775
マルチプラットホーム機能はすでにRCUにインストールされています。
TrueCopy MainframeやDataMigrationは，マルチプラットホーム機能と排他関係にあります。 TrueCopy Mainframe&DataMigration機能を実行する前に，RCUのCHS PCBを減設してください。

6005,8777
MCUのコントローラ種別はRCUとの組み合わせをサポートしていません。
MCUとRCUのコントローラ種別を確認してください。

6005,8778
RCUのキャッシュ片面が閉塞されています。
RCUのキャッシュ状態を確認して復旧してください。

6005,8779
RCUのコントローラエミュレーションタイプでは，TrueCopyをサポートしていません。
当該RCUのコントローラエミュレーションタイプを確認してください。

6005,8782
Data Migration機能は指定されたDKCにはインストールされていません。
対象のP.Pをインストールしてください。（なお，P.Pのライセンスには3種類の体系があり，期限切れ後に別の体系のライセンスをインストールしようとするとインストールができない場合があります）。

6005,8783
指定されたDKCにはTrueCopy Mainframe E機能がインストールされていません。TrueCopy Mainframe E機能をインストールしてください。
TrueCopy Mainframe Semi-Sync機能をインストール後，再実行してください。

6005,8784
指定されたDKCにはTrueCopy Mainframe E機能がインストールされていません。TrueCopy Mainframe E機能をインストールしてください。
TrueCopy Mainframe Semi-Sync機能をインストール後，再実行してください。

6005,8787
RCUは拡張VOLのリモートコピーをサポートしていません。
選択したRCUの制御タイプとマイクロコードのバージョンを確認してください。

6005,8788
指定した副側の拡張ボリュームが未定義か，またはS-VOLのデバイスエミュレーションはシリアルパスを使ったリモートコピーがサポートされていません。
RCUのポート，ID，LUNを確認してください。メインテナンスマニュアルのオープンプラットフォームセクションで，S-VOLのデバイスエミュレーションがサポートされているか確認してください。

6005,8789
正側拡張LUと副側拡張LUの拡張VOL構成の組み合わせが正しくありません。 選択した拡張VOLの組み合わせを確認してください。
選択した拡張VOLの組み合わせを確認してください。

6005,8790
指定されたRCU拡張ボリューム（ポート/ID/LUN）は使用できません。
RCUの拡張LU状態とマイクロコードバージョンを参照してください。

6005,8792
RCUにVolume Retention z/OS機能がインストールされていないため，ペア登録ができません。Volume Retention z/OSをインストールしてから再実行してください。
MCUとRCUにVolume Retention z/OSをインストールした後，操作を再実行してください。

6005,8793
MCU（RCU）にTrueCopy機能がインストールされていないため，Add Pairはできません。
TrueCopy機能インストールしたあと，再実行してください。

6005,8794
MCU（RCU）にTrueCopy機能がインストールされていないため，Add Pairはできません。
TrueCopy機能インストールしたあと，再実行してください。

6005,8802
指定CTグループに登録されていないためAdd Pair操作に失敗しました。
C/Tグループ登録操作を実行後，再実行してください。

6005,8803
ペア登録操作が失敗した。 タイマ種別がNoneの場合，すでにRCUが四つ登録済みです。タイマ種別がLocalまたはSystemの場合，すでにRCUが一つ登録済みです。
新しくConsistencyグループを登録してください。

6005,8804
ペアリジューム操作が失敗しました。

対象のペアは非同期ペアにもかかわらずコピーモードに非同期以外が指定されました。

対象のペアは非同期ペアでないにもかかわらずコピーモードに非同期が指定されました。

関係するペアの設定内容を確認後，再実行してください。

6005,8805
RESUME PAIR操作に失敗しました。RCU側の指定CTグループが登録されていません。
MCUとRCUのConsistencyグループを確認してください。もしM-VOLが存在したらそれを削除してペア登録操作を再実行してください。

6005,8806
ペア登録またはリジューム操作が失敗した。RCU内にすでにCTグループがあります。CTグループオプション（タイマ種別/タイムアウト時間）はCTグループ内のすべての非同期ペアを削除または サスペンドしないかぎり変更できない。
RCUのConsistencyグループオプションを確認し，MCUと同じオプションを設定してください。

6005,8807
ペア登録操作が失敗した。タイマ種別がSystemの場合，すでにMCUが四つ登録済みです。 タイマ種別がLocalまたはNoneの場合，すでにMCUが一つ登録済みです。
新しくConsistencyグループを登録してください。

6005,8808
ペア登録/リジューム操作が失敗しました。MCU内の当該ボリューム，または当該ボリュームと同じグループに属する他のボリュームが，SIMPLEXまたはSUSPEND状態に移行中です。
しばらく待った後，設定内容を見直してください。対象のペアがペア登録/リジューム操作できる状態のときは再実行してください。

6005,8809
ペア登録/リジューム操作が失敗した。RCU内の当該ボリュームまたは当該ボリュームと同じグループに属する他のボリュームが，SIMPLEXまたは SUSPEND状態に移行中。
しばらく待った後，設定内容を見直してください。もし，指定ボリュームが操作を受け付けできる状態のときは，操作を再実行してください。

6005,8811
ペア登録操作が失敗しました。RCU側で複数CTグループの登録がサポートされていません。
RCUのC/Tグループを確認してください。

6005,8815
RCUにTrueCopy Async プログラムプロダクト機能がインストールされていないためAsyncのペア形成ができません。
RCUにTrueCopy Async プログラムプロダクト機能をインストールしてください。

6005,8817
NCFREEZEコマンドによるサスペンド指定が有効のためAdd Pairできません。
関係するConsistencyグループのNCFREEZEコマンドでサスペンド指定をキャンセルしてください。

6005,8818
NCFREEZEコマンドによるサスペンド指定が有効のためResumeできません。
関係するConsistencyグループのNCFREEZEコマンドでサスペンド指定をキャンセルしてください。

6005,8825
ペア登録の操作が失敗しました。Fibreパスを使ったペアとSerialパスを使ったペアとは，同じCTグループ内では混在させることはできません。
MCUとRCUの設定内容を見直してください。

6005,8826
内部障害が発生しました。
SSBログを見て，顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8827
ペア登録/リジューム操作が失敗しました。
数分後に再実施してください。

6005,8828
このマイクロコードのバージョンでは，Fibreパスを使ったペアとSerialパスを使ったペアとのDKC内での混在はサポートしていません。
Paircreate操作で指定したパスの種別を，RCU Status画面で確認してください。

6005,8832
数分後に再度オペレーションを実行してください。
数分後に再実行してください。

6005,8833
数分後に再度オペレーションを実行してください。
数分後に再実行してください。

6005,8834
認可された容量を超過してペアを登録しようとしたため，ペア登録操作が失敗しました。
ライセンスキーを参照し，ボリュームの認可容量を確認してください。より多くのペアを作成する必要があるときは，さらに大きい容量を使用できるライセンスキーを購入してください。

6005,8835
RCU側で認可された容量を超過してペアを登録しようとしたため，ペア登録操作が失敗しました。
RCU側のライセンスキーを参照し，ボリュームの認可容量を確認してください。より多くのペアを作成する必要があるときは，さらに大きい容量を使用できるライセンスキーを購入してください。

6005,8836
コピー待ちのペアはありません。
ペアの登録内容を確認し，再度実施してください。

6005,8837
内部障害が発生しました。
SSBログを見て，顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8838
指定されたボリュームはリモートコピーのペアではありません。
指定したボリュームを確認してください。

6005,8839
RCUの製番，SSID，リンクアドレスまたは装置識別IDが正しくありません。
このRCUと登録済みのRCUの装置製造番号，SSID，リンクアドレス，および装置識別IDを確認後，正しい値を設定してください。もし値が正しければ，RCUへのケーブル接続を確認してから再実行してください。それでも問題が解決しないときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

6005,8843
指定ボリュームまたは同じグループ内にある他のボリュームのペア状態が，当該操作を許される状態にありません。
（グループオプション操作の場合）

指定ボリュームがSIMPLEXである。

グループ内にDUPLEXまたはPENDING-DUPLEXのボリュームがない。

（ペアオプション操作の場合）

指定ボリュームがSIMPLEXである。

設定内容を見直してください。もし指定ボリュームまたは同じグループ内の他ボリュームのペア状態が，この操作を許される状態にあれば再実行してください。

6005,8844
指定ボリュームまたは指定ボリュームと同じグループ内の他のボリュームが状態遷移中である。
（グループ/ペアオプション操作の場合）

指定ボリュームがDELETINGである。

指定ボリュームがSUSPENDINGである。

しばらく待った後，このボリュームが要求受領できる状態のときは再実行してください。

6005,8845
NCFREEZEコマンドによるサスペンド指定が有効のためSuspendできません。
関係するConsistencyグループのNCFREEZEコマンドでサスペンド指定をキャンセルしてください。

6005,8846
内部障害が発生しました。
SSBログを見て，顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8847
内部障害が発生しました。
SSBログを見て，顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8848
ペアサスペンド操作が失敗しました。
数分後に再度実施してください。

6005,8849
指定されたボリュームはリモートコピーのペアではありません（Duplex （PAIR），Pending （COPY），またはSuspend （PSUS）のどの状態でもありません）。
指定のボリュームをチェックしてください。

6005,8850
RCUの製番，SSID，リンクアドレスまたは装置識別IDが正しくありません。
このRCUと登録済みのRCUの装置製造番号，SSID，リンクアドレス，および装置識別IDを確認後，正しい値を設定してください。もし値が正しければ，RCUへのケーブル接続を確認してから再実行してください。それでも問題が解決しないときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

6005,8853
Data Migrationボリュームペアを終了できません。マイグレーションコピーが実行中か，ボリュームがオンラインの可能性があります。
マイグレーションコピーが実施中か，ボリュームがオンライン状態かを確認してください。

6005,8855
指定ボリュームまたは指定ボリュームと同じグループ内の他のボリュームが状態遷移中である。
（グループ/ペアオプション操作の場合）

指定ボリュームがDELETINGである。

指定ボリュームがSUSPENDINGである。

しばらく待った後，このボリュームが要求受領できる状態のときは再実行してください。

6005,8856
削除範囲にC/Tを指定されたペア削除操作が失敗した。 CTグループの状態はSEQCHKである。
削除範囲にVOLUMEまたはGROUPを指定したペア削除操作を再実行してください。

6005,8857
ボリュームがSEQCHK状態であるか，ボリュームのConsistency Timeがグループのそれと一致していない。
ペア削除に失敗したボリュームの設定内容を見直してください。もし必要ならば，削除範囲にVOLUMEまたはGROUPを指定してペア削除操作を再実行してください。

6005,8858
ペア削除操作が失敗した。ボリュームがSEQCHK状態であるか，またはボリュームのConsistency Timeがグループのそれと一致しない。
削除範囲にVOLUMEまたはGROUPを指定してペア削除操作を再実行してください。

6005,8860
内部障害が発生しました。
SSBログを見て，顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8861
内部障害が発生しました。
SSBログを見て，顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8862
ペア終了操作が失敗しました。
数分後に再度実施してください。

6005,8863
登録されていないエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8864
内部障害が発生しました。
SSBログを見て，顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8865
内部障害が発生しました。
SSBログを見て，顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8866
内部障害が発生しました。
SSBログを見て，顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8867
内部障害が発生しました。
SSBログを見て，顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8868
指定CTグループ#がMCUで使用中であるために，グループ登録操作が失敗した。
MCUのC/Tグループを確認してください。

6005,8869
当該CTグループは登録されていません。
MCUのC/Tグループを確認してください。

6005,8870
指定CTグループに非同期ペアがあるため，グループオプション変更操作が失敗しました。
設定内容を見直してください。

6005,8872
グループ登録操作が失敗した。このマイクロバージョンではMCU内に複数のCTグループを登録することはできません。
MCUのC/Tグループを確認してください。

6005,8873
MCUにTrueCopy Async機能がインストールされていないためCTグループの登録ができません。
MCUにTrueCopy Asyncプログラムプロダクトをインストールし，再実行してください。

6005,8874
正しくないタイマ種別オプションです。
タイマ種別に“Local”または“None”を指定してください。

6005,8875
指定されたCTグループ内に非同期コピーペアが含まれているためタイマ種別変更操作が失敗しました。
設定内容を見直してください。

6005,8876
指定されたポート種別に対応したPCBがありません。
実装されているパッケージのタイプを確認し，正しいパラメーターで再度実施してください。

6005,8877
内部障害が発生しました。
SSBログを見て，顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8878
当該CTグループは登録されていません。
MCUのC/Tグループを確認してください。

6005,8879
少なくとも一つの非同期ペアがあるため，CTグループ削除要求が拒絶されました。
設定内容を更新して確認してください。

6005,8880
グループ削除操作が失敗した。このグループ内のペアがSIMPLEXに移行中です。
しばらく待った後，再実行してください。

6005,8881
内部障害が発生しました。
SSBログを見て，顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8882
TrueCopy CTグループで登録済みのため，ASYNCオプション（Current Pending Update Data Rate）は変更できません。
TrueCopyで登録したC/Tグループをすべて削除してください。

6005,8883
内部障害が発生しました。
SSBログを見て，顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8884
内部障害が発生しました。
SSBログを見て，顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8885
内部障害が発生しました。
SSBログを見て，顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8886
内部障害が発生しました。
SSBログを見て，顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8887
内部障害が発生しました。
SSBログを見て，顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8888
内部障害が発生しました。
SSBログを見て，顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8889
指定されたポートは実装されていません。
設定内容を確認し，再実行してください。もし，同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口へ連絡してください。

6005,8890
指定ポートはまだ初期化中です。
指定のポートが初期化終了後，再度実施してください。

6005,8891
MCU側のポートに論理パスが残っています。
関連するポートの論理パスを削除後，再度実施してください。

6005,8893
内部障害が発生しました。
SSBログを見て，顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8894
当該MCUポートにジョブが残っています。
ホストからジョブを停止した後，再度実施してください。

6005,8895
当該RCUポートにジョブが残っています。
ホストからジョブを停止させた後，再度実施してください。

6005,8896
パラメータエラーが発生しました。
設定内容を確認し，再実行してください。もし，同じ結果のときは，顧客問い合わせ窓口へ連絡してください。

6005,8897
当該ポートにLUが残っています。
関連するポートに定義されているLUを削除後，操作を再度実施してください。

6005,8898
ポート上にペンディングデータがあります。
再実行してください。

6005,8899
内部障害が発生しました。
SSBログを見て，顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8900
ポート変更でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口にエラーコードを連絡してください。

6005,8901
ポート変更でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口にエラーコードを連絡してください。

6005,8902
ポート変更でエラーが発生しました。
顧客問い合わせ窓口にエラーコードを連絡してください。

6005,8904
MCUの差分管理領域がいっぱいです。
MCUに拡張SM#2が実装されていない場合は，リモートコピー拡張SM実装指示(Shared Memory Size Configuration)でSM実装を行い，ペアを組み直してください。MCUに拡張SM#2が実装されている場合は，システムで構築可能なペア数を超えているため，これ以上ペアを組むことはできません。

6005,8905
MCUに拡張SM（共有メモリ）が実装されていません。
MCUにリモートコピー拡張SM実装指示（Install Remote Copy Function）でSM（共有メモリ）実装をしてください。

6005,8906
RCUの差分管理領域がいっぱいです。
RCUに拡張SM#2が実装されていない場合は，リモートコピー拡張SM実装指示(Shared Memory Size Configuration)でSM実装を行い，ペアを組み直してください。RCUに拡張SM#2が実装されている場合は，システムで構築可能なペア数を超えているため，これ以上ペアを組むことはできません。

6005,8907
RCUに拡張SM（共有メモリ）が実装されていません。
RCUにリモートコピー拡張SM実装指示(Install Remote Copy Function)でSM（共有メモリ）実装をしてください。

6005,8908
パラメータが正しくありません。
入力した値をチェックしてから再実行してください。

6005,8910
ポート切り替え中にエラーが発生しました。
当該CHAを交換してください。

6005,8911
ポート上に論理パスがあります。
パスを削除してから再実行してください。

6005,8912
ポート上に論理パスがあります。
パスを削除してから再実行してください。

6005,8913
ポート種別が正しくありません。
ポートの状態を確認し，再実行してください。

6005,8914
マルチプラットホーム機能はすでにサブシステムにインストールされています。
サブシステムの構成を確認してください。

6005,8915
ホストからポート種別変更を実行中のため，SVP（RMC）からの同操作が拒絶された。
ポート状態を確認して，ポート種別変更の操作を再実行してください。

6005,8917
1CTGあたりのペア数が超過していまいます。
新規にCTグループを登録してASYNCペアの登録をしてください。

5305,8919
DKCの状態が正しくありません。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
何回試しても発生するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

*,8920
L1ペアがPSUSでないため，L2への操作はできません。
L1ペアがPSUSの状態になるまで待って，L2ペアに操作を実行してください。

6005,8922
指定されたMCUはSerial path Linkのリモートコピー機能がサポートされていません。
MCUがSerial path Linkのリモートコピーをサポートしているかどうか確認してください。Serial path Linkのリモートコピーをサポートしているマイクロコードをインストールするか，Fibre-path linkのリモートコピーを実行してください。

6005,8923
指定されたRCUはSerial path Linkのリモートコピー機能がサポートされていません。
MCUがSerial path Linkのリモートコピーをサポートしているかどうか確認してください。Serial path Linkのリモートコピーをサポートしているマイクロコードをインストールするか，Fibre-path linkのリモートコピーを実行してください。

6005,8924
RCU側のポートに論理パスが残っています。
指定されたポートの論理パスを削除し，再実行してください。

6005,8929
無効なポート種別です。ポート種別を確認し，再実行してください。
指定されたポートのポート種別を確認し，再実行してください。

6005,8930
RCU側のポートに論理パスが残っています。
指定されたポートの論理パスを削除し，再実行してください。

6005,8931
RCU側のポートに論理パスが残っています。
指定されたポートの論理パスを削除し，再実行してください。

6005,8932
指定したCU番号は構成定義されていないため，MCUとRCU間のパスが確立できません。
指定したCU番号が構成情報に定義されているか確認してください。

6005,8933
指定されたP-VOLはNASシステムのシステムボリュームであるため，ペア登録操作に失敗しました。
指定したP-VOLの構成を確認してください。

6005,8934
指定されたS-VOLはNASシステムのシステムボリュームであるため，ペア登録操作に失敗しました。
指定したS-VOLの構成を確認してください。

6005,8935
指定されたP-VOLはNASシステムのボリュームであるため，ペア登録操作に失敗しました。
指定したP-VOLの構成を確認してください。

6005,8936
ペア登録操作が失敗しました。指定されたRCUのバージョンではNASシステムのボリュームを使ったリモートコピーがサポートされていません。
RCUのマイクロコードバージョンを確認してください。

6005,8937
同じMCU内にシリアルパスを使ったペアがあるため，ファイバパスを使ったペア登録操作が失敗しました。
対象MCU内のシリアルパスを使ったペアをすべて削除後，再実行してください。

6005,8938
同じMCU内にファイバパスを使ったペアがあるため，シリアルパスを使ったペア登録操作が失敗しました。
対象MCU内のシリアルパスを使ったペアをすべて削除後，再実行してください。

6005,8939
指定されたP-VOLは使用できません。
Raid Managerで対象P-VOLのLUNを確認してください。P-VOLには256未満の値を持つLUNを指定してください。

605,8941
コマンドが拒否されました。選択されたCTグループはすでに使用されています。
対処の必要はありません。

6005,8943
RCU内の指定ボリュームまたは同じグループ内の別ボリュームが，SimplexまたはSuspend状態に移行中です。数分後に再実行してください。
数分後にRCU内の指定ボリュームまたは同じグループ内の別ボリュームの状態を確認してください。確認して操作できる状態なら再実行してください。

6005,8945
RCUのSSID，CU番号，S-VOLのPort-Group-LUNを確認してください。正しいパラメータで再実行してください。
RCUのSSID，CU番号，S-VOLのPort-Group-LUNを確認してください。正しいパラメーターで再実行してください。

6005,8947
対象ポートにCross-system Copy用LUが実装されています。
Cross-system Copy用LUの実装を解除した後，再実行してください。

6005,8948
指定したポートにI/Oがあります。
I/Oを停止した後，再実行してください。

6005,8949
内部障害が発生しました。
SSBログを参照して，顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

6005,8950
内部障害が発生しました。
SSBログを参照して，顧客問い合わせ窓口の支援を受けてください。

3205,8951
DKC側でエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3205,8952
DKC側でエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3205,8953
DKC側でエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3205,8954
DKC側でエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3205,8955
DKC側でエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3205,8956
DKC側でエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3205,8957
DKC側でエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3205,8958
DKC側でエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3205,8959
DKC側でエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3205,8960
DKC側でエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3205,8961
DKC側でエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3205,8962
DKC側でエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3205,8963
DKC側でエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3205,8964
DKC側でエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3205,8965
DKC側でエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3205,8966
DKC側でエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3205,8967
DKC側でエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3205,8968
DKC側でエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3205,8969
DKC側でエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3205,8970
DKC側でエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

605,8971
ディスクサブシステムとの通信中にエラーが発生しました。構成が不一致になっているおそれがあるので，［全更新］ボタンをクリックして構成の再読み込みをしてください。
対処の必要はありません。

6005,8972
指定されたP-VOLはCross-system Copyで使用中のため，ペアを形成できません。
指定したP-VOLの状態を確認してください。

6005,8973
指定されたS-VOLはCross-system Copyで使用中のため，ペアを形成できません。
指定したS-VOLの状態を確認してください。

6005,8974
指定されたP-VOLはiSCSIポートからパスを定義されているため，ペアを形成できません。
指定したP-VOLの状態を確認してください。

6005,8975
指定されたS-VOLはiSCSIポートからパスを定義されているため，ペアを形成できません。
指定したS-VOLの状態を確認してください。

6005,8976
P-VOLはCross-system Copy用ボリュームのため，ペアを形成できません。
指定したP-VOLの状態を確認してください。

6005,8977
S-VOLはCross-system Copy用ボリュームのため，ペアを形成できません。
指定したS-VOLの状態を確認してください。

3205,8978
DKC側でエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

105,8979
外部ボリュームに対する操作は，外部ボリュームがディスコネクトされているか，または外部ボリュームへの正常なパスがないため失敗しました。
対処の必要はありません。

605,8979
外部ボリュームに対する操作が，外部ボリュームへの正常なパスがないため失敗しました。
外部LUに接続しているパスを回復してください。次に，LDEV回復指示を発行してください。

6005,8980
RCU側のVolume Retention z/OSの認可容量を超過したため，ペア操作が失敗しました。
RCU側のVolume Retention z/OSの認可容量を確認してください。この操作を実行する場合は，より大きな容量を使用できるライセンスキーを購入してください。

605,8981
Cross-system Copyのコピー処理が動作中です。
Cross-system Copyのコピー処理が動作中です。

2,9000
他のユーザがモディファイモードでアクセスしています。しばらくしてから再実行してください。
時間をおいてから再実行してください。

8505,55008
現在のマイクロコードでは，プログラムプロダクト（SLPR Key，Serverless Backup，Volume Security，Universal Replicator，ShadowImage，およびTrueCopy）で使用する資源の分割機能がサポートされていません。マイクロコードのバージョンとサポート内容を確認し，設定内容を修正してください。
対処の必要はありません。

6805,55009
キャッシュ資源番号（CLPR番号）の誤りを検出しました。
対処の必要はありません。

6805,55010
ストレージ資源番号（SLPR番号）の誤りを検出しました。
対処の必要はありません。

8505,55016
ログイン制限値が，SLPRごとに設定されているログイン制限数の最大値を超えています。
対処の必要はありません。

8505,55017
SLPRごとに登録されているログイン制限数の合計が，ディスクサブシステムで設定されているログイン制限数の最大値を超えています。
SLPR情報を確認し，正しい情報を再設定してください。

8505,55019
SSIDに誤りがあります。
SLPR情報を確認し，正しい情報を再設定してください。

8505,55021
指定したCU番号が正しくありません。
SLPR情報を確認し，正しい情報を再設定してください。

8505,55025
パリティグループの設定に誤りがあります。
SLPRとCLPR情報を確認し，正しい情報を再設定してください。

8505,55026
指定したポート名称（ポート番号）が正しくありません。
SLPR情報を確認し，正しい情報を再設定してください。

8505,55029
キャッシュ容量の合計に誤りがあります。
SLPRとCLPR情報を確認し，正しい情報を再設定してください。

8505,55030
CUが属しているSLPRとLDEVが属しているSLPRが一致していません。
SLPRとCLPR情報を確認し，正しい情報を再設定してください。

8505,55031
LUNは複数のSLPRにわたって設定できません。
SLPRとCLPR情報を確認し，正しい情報を再設定してください。

8505,55032
LUSEボリュームは複数のSLPRにわたって設定できません。
SLPRとCLPR情報を確認し，正しい情報を再設定してください。

8505,55033
ポートが別のSLPRにすでに登録されています。
SLPRとCLPR情報を確認し，正しい情報を再設定してください。

1,55044
設定するときは保守員に連絡してください。
設定内容を確認してから再実行してください。

5205,55059
移動元として指定したボリュームはTrueCopyまたはTrueCopy z/OS(R)のボリュームです。また，移動先として指定したボリュームは外部ボリュームです。このため，移動ボリュームとして設定できません。
対処の必要はありません。

5205,55060
指定したボリューム移動プランは，Data Retentionで使用するVMAが設定されたボリュームと，VMAが設定されていないボリュームの組み合わせなので，実行できません。
対処の必要はありません。

2,55206
設定した構成情報と，現状の構成情報が一致していません。設定内容を見直してから再実行してください。
対処の必要はありません。

1005,55206
設定した構成情報と，現状の構成情報が一致していません。設定内容を見直してから再実行してください。
対処の必要はありません。

6805,55209
有効なCLPR数の上限を超えています。
対処の必要はありません。

6805,55210
Blockオプションの設定が正しくありません。
対処の必要はありません。

6805,55211
Donot Block（Volume Level）オプションの設定が正しくありません。
対処の必要はありません。

6805,55212
BlockオプションとDonot Block（Volume Level）オプションは同時に指定できません。
対処の必要はありません。

6805,55213
Level 1 Thresholdの設定値が正しくありません。
対処の必要はありません。

6805,55214
Level 2 Thresholdの設定値が正しくありません。
対処の必要はありません。

6805,55215
Level 1 SIMの設定が正しくありません。
対処の必要はありません。

6805,55216
Level 2 Suspendの設定が正しくありません。
対処の必要はありません。

6805,55217
有効なSLPR数の上限を超えています。
対処の必要はありません。

6805,55218
Level 1 Sleepの設定値が正しくありません。
対処の必要はありません。

6805,55219
Sleep Timeの設定値が正しくありません。
対処の必要はありません。

6805,55220
SLPR番号が重複しています。
対処の必要はありません。

6805,55221
CLPR番号が重複しています。
対処の必要はありません。

5205,55223
ユーザが使用しているディスクサブシステムのオーナーIDと，移動先として指定されたボリュームのオーナーIDが一致していません。
対処の必要はありません。

5205,55224
ユーザが使用しているディスクサブシステムのオーナーIDと，指定されたリザーブボリュームのオーナーIDが一致していません。
対処の必要はありません。

5205,55225
指定されたプランは解除指示を実行できません。
対処の必要はありません。

5205,55226
指定されたプランは移動中止指示を実行できません。
対処の必要はありません。

5205,55227
リザーブボリュームとして指定されたボリュームは，すでに異なるオーナーIDでVolume Migrationのリザーブボリュームとして設定されています。
対処の必要はありません。

8505,55228
この機能は利用できません。SLPRまたはCLPRを作成するにはVirtual Partition Managerが必要です。
対処の必要はありません。

6005,55230
SLPR0以外のSLPRに割り当てられているポートの属性は，TargetまたはLCP以外に変更できません。
対処の必要はありません。

1,55231
別のSLPRで適用処理（構成変更処理）を実行中です。複数のSLPRで同時に適用処理（構成変更処理）を実行することはできません。
対処の必要はありません。

8005,55243
CLPRのCache Residency容量の合計とサブシステム内のCache Residency容量が一致していません。
対処の必要はありません。

8005,55244
CLPRに設定されたCache Residency容量が設定できる容量の上限を超えています。
対処の必要はありません。

8005,55245
CLPRに設定されたCache Residency領域数が，設定できるCache Residency領域数の上限を超えています。
対処の必要はありません。

8005,55246
CLPRに設定されたCache Residency領域数の合計が，サブシステム内のCache Residency領域数の上限と一致していません。
対処の必要はありません。

8005,55247
CLPRに設定されたCache Residency容量が，512MBの倍数になっていません。
対処の必要はありません。

8005,55248
同じCHN内のNASポートのうち，異なるSLPR番号が設定されているNASポートがあります。
対処の必要はありません。

8005,55249
NASのシステムグループ内のLUN0000またはLUN0001に，ポートに設定されているSLPR番号と異なるSLPR番号が設定されています。
対処の必要はありません。

8005,55250
NASのシステムグループ内のLUN0005からLUN000Aが，SLPR0以外に設定されています。
対処の必要はありません。

8005,55251
メインフレームボリュームが，SLPR0以外に設定されています。
対処の必要はありません。

5205,55252
移動元として指定されたボリュームは内部ボリュームです。また，移動先として指定されたボリュームはCross-system Copyのペアを構成している外部ボリュームです。このため，移動ボリュームとして設定できません。
対処の必要はありません。

5205,55253
移動元として指定されたボリュームはCross-system Copyのペアを構成していない外部ボリュームです。また，移動先として指定されたボリュームはCross-system Copyのペアを構成している外部ボリュームです。このため，移動ボリュームとして設定できません。
対処の必要はありません。

5205,55254
移動元として指定されたボリュームはCross-system Copyのペアを構成している外部ボリュームです。また，移動先として指定されたボリュームは内部ボリュームです。このため，移動ボリュームとして設定できません。
対処の必要はありません。

5205,55255
移動元として指定されたボリュームはCross-system Copyのペアを構成している外部ボリュームです。また，移動先として指定されたボリュームはCross-system Copyのペアを構成していない外部ボリュームです。このため，移動ボリュームとして設定できません。
対処の必要はありません。

5205,55256
移動元として指定されたボリュームも，移動先として指定されたボリュームも，Cross-system Copyのペアを構成している外部ボリュームなので，移動ボリュームとして設定できません。
対処の必要はありません。

5205,55257
指定したボリュームはUniversal ReplicatorまたはUniversal Replicator z/OS(R)によってデータボリュームとして使用されています。
対処の必要はありません。

5205,55258
指定したボリュームはUniversal ReplicatorまたはUniversal Replicator z/OS(R)によってデータボリュームとして使用されています。
対処の必要はありません。

5205,55259
指定したボリュームはUniversal ReplicatorまたはUniversal Replicator z/OS(R)によってデータボリュームとして使用されています。
対処の必要はありません。

1,55260
ログイン中のユーザは削除できません。
対処の必要はありません。

405,55263
指定されたプログラムプロダクトは，SLPRにライセンスが割り当てられているため，アンインストールできません。
対処の必要はありません。

7005,55264
Data RetentionによってVMAが設定されたボリュームと，VMAが設定されていないボリュームを組み合わせてペアを作成しようとしたので，コマンドは拒否されました。
対処の必要はありません。

8005,55265
Cache Residencyを設定したボリュームを含むパリティグループは，異なるCLPRに移動できません。ボリュームのCache Residencyの設定を解除してから，パリティグループを移動してください。
対処の必要はありません。

605,55284
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

605,55285
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

605,55286
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

605,55287
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

605,55288
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

605,55289
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

605,55290
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

605,55291
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

605,55292
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

605,55293
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

605,55294
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

605,55295
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

605,55296
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

605,55297
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

605,55298
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

605,55299
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

605,55300
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

7005,55301
Data Retentionのライセンス容量が不足しているので，ペアを作成できません。
対処の必要はありません。

605,55309
指定した外部ボリュームは互換性のないエミュレーションタイプが定義されています。
対処の必要はありません。

605,55310
スプレッドシートの宣言文が重複しています。
対処の必要はありません。

605,55311
スプレッドシート内に記述されているバージョン番号が正しくありません。
対処の必要はありません。

605,55312
スプレッドシートに記述されている機能名が正しくありません（Externalになっていません）。
対処の必要はありません。

605,55313
スプレッドシートに記述されている処理モードが正しくありません（Newになっていません）。
対処の必要はありません。

605,55314
スプレッドシート内に処理を実行するための機能タグ（AddLU-PATH，AddLU-LDEV，またはSetSSID）がありません。
対処の必要はありません。

605,55315
スプレッドシート内で処理を実行するための機能タグ（AddLU-PATH，AddLU-LDEV，またはSetSSID）が重複しています。
対処の必要はありません。

605,55316
スプレッドシート内に処理を実行するための機能タグ（AddLU-PATHまたはAddLU-LDEV）がありません。
対処の必要はありません。

605,55317
データの長さが正しくありません。
対処の必要はありません。

605,55318
スプレッドシート内に記述されたデータの件数が制限数を超えています。
対処の必要はありません。

605,55319
データの件数が正しくありません（定義文がありません）。
対処の必要はありません。

605,55340
記述が必要な項目に記述がありません。
対処の必要はありません。

605,55341
桁数が正しくありません。
対処の必要はありません。

605,55342
スプレッドシート内で指定されたパスの設定数が正しくありません。
対処の必要はありません。

605,55343
スプレッドシート内で指定された値が正しくありません。
対処の必要はありません。

605,55344
スプレッドシート内の記述が重複しています。
対処の必要はありません。

605,55345
AddLU-PATHとAddLU-LDEVで共通に設定する内容がありません。
対処の必要はありません。

605,55346
AddLU-PATHに指定されたパスの設定が重複しています。
対処の必要はありません。

605,55347
AddLU-LDEVに指定されたLDEVの情報が重複しています。
対処の必要はありません。

605,55348
機能タグの書式が正しくありません。
対処の必要はありません。

605,55349
AddLU-LDEVタグで指定されたLDEV数とLDEV IDの数が一致しません。
対処の必要はありません。

605,55370
エミュレーションタイプ名が正しくありません。
対処の必要はありません。

605,55371
サポートされていないエミュレーションタイプが指定されています。
対処の必要はありません。

605,55372
IO抑止モードとキャッシュモードの組み合わせが正しくありません。
対処の必要はありません。

605,55373
SLPR番号が正しく取得できません。
対処の必要はありません。

605,55374
SSID番号が正しく取得できません。
対処の必要はありません。

605,55375
指定した外部ボリュームグループ番号はスプレッドシート内で重複しています。
対処の必要はありません。

605,55376
指定した外部ボリュームグループ番号はすでに使用されています。
対処の必要はありません。

605,55377
設定されていないCLPR番号が指定されています。
対処の必要はありません。

605,55378
指定されたSSID値はすでに使用されています。
対処の必要はありません。

605,55379
指定されたボリュームの容量は設定範囲を超えています。
対処の必要はありません。

605,55380
指定されたボリュームの位置はすでに設定されています。
対処の必要はありません。

605,55381
指定されたボリュームの位置は設定できません。
対処の必要はありません。

605,55382
指定されたボリュームの位置は設定できません。
対処の必要はありません。

605,55383
指定されたデバイスはすでに定義されています。
対処の必要はありません。

605,55384
指定されたLDEVの容量が外部ボリュームの容量と一致しません。
対処の必要はありません。

605,55385
SSID値が設定されていません。
対処の必要はありません。

605,55386
1ポートの登録パス数が最大値に達しました。
対処の必要はありません。

605,55387
サブシステムで使用できないCU番号が指定されました。
対処の必要はありません。

605,55388
プログラムプロダクトがインストールされていません。
対処の必要はありません。

605,55389
指定された外部パスがありませんでした。
対処の必要はありません。

605,55390
SSIDの指定方法に誤りがあります。
対処の必要はありません。

605,55391
サポートされていないデバイスが指定されました。
対処の必要はありません。

605,55392
指定されたSSID値はすでに使用されています。
対処の必要はありません。

605,55393
パスの設定内容に誤りがあります。
対処の必要はありません。

605,55430
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

5205,55431
指定したボリュームは，FlashCopy(R) Mirror Version 2によって使用されています。
対処の必要はありません。

5205,55432
指定したボリュームは，FlashCopy(R) Mirror Version 2によって使用されています。
対処の必要はありません。

5205,55433
指定したボリュームは，FlashCopy(R) Mirror Version 2によって使用されています。
対処の必要はありません。

3005,55505
同じプール内のデータプールボリュームが異なるCLPRへの移動を指定されたので，指定された操作は実行できません。
対処の必要はありません。

3005,55506
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3005,55507
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3005,55508
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3005,55509
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3005,55510
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3005,55511
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3005,55512
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3005,55513
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3005,55514
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3005,55516
指定した機能はCOW Snapshotのプログラムプロダクトがインストールされていないので，利用できません。
対処の必要はありません。

3005,55517
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3005,55519
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

5205,55521
指定したボリュームは，COW Snapshotのボリュームとしてすでに使用されています。
対処の必要はありません。

5205,55522
指定したボリュームは，V-VOLとしてすでに使用されています。
対処の必要はありません。

5205,55523
指定したボリュームは，データプールボリュームとしてすでに使用されています。
対処の必要はありません。

5205,55524
指定したボリュームは，COW Snapshotのボリュームとしてすでに使用されています。
対処の必要はありません。

5205,55525
指定したボリュームは，V-VOLとしてすでに使用されています。
対処の必要はありません。

5205,55526
指定したボリュームは，データプールボリュームとしてすでに使用されています。
対処の必要はありません。

5205,55527
指定したボリュームは，COW Snapshotのボリュームとしてすでに使用されています。
対処の必要はありません。

5205,55528
指定したボリュームは，V-VOLとしてすでに使用されています。
対処の必要はありません。

5205,55529
指定したボリュームは，データプールボリュームとしてすでに使用されています。
対処の必要はありません。

9105,55548
指定したLDEVはジャーナルボリュームなので，設定できません。
対処の必要はありません。

5205,55549
指定したボリュームは，Universal ReplicatorまたはUniversal Replicator z/OS(R)によってジャーナルボリュームとして使用されています。
対処の必要はありません。

5205,55550
指定したボリュームは，Universal ReplicatorまたはUniversal Replicator z/OS(R)によってジャーナルボリュームとして使用されています。
対処の必要はありません。

5205,55551
指定したボリュームは，Universal ReplicatorまたはUniversal Replicator z/OS(R)によってジャーナルボリュームとして使用されています。
対処の必要はありません。

5205,55552
指定したプランは内部ボリュームと外部ボリュームにわたっています。さらに，Universal ReplicatorまたはUniversal Replicator z/OS(R)によってボリュームが使用されています。
対処の必要はありません。

1005,55553
指定したポートはファイバーポートではありません。
対処の必要はありません。

1005,55554
指定したWWNは登録されていません。
対処の必要はありません。

1005,55555
WWNの値が設定されていないか，WWNの値に0（ゼロ）が設定されています。
対処の必要はありません。

1005,55556
指定したポートはiSCSIポートではありません。
対処の必要はありません。

1005,55557
指定したiSCSI名称は登録されていません。
対処の必要はありません。

1005,55558
iSCSI名称の値が設定されていないか，iSCSI名称の値に0（ゼロ）が設定されています。
対処の必要はありません。

1005,55559
指定したパッケージはiSCSI用なので，設定できません。
対処の必要はありません。

1005,55560
指定したポートはiSCSIのポートなので，ファイバーアドレス，トポロジー，チャネル速度およびポート属性（イニシエーターまたはターゲット）の変更はできません。
対処の必要はありません。

1005,55562
指定したLUはNASのシステムLUとして使用できないか，すでに使用中です。
対処の必要はありません。

1005,55563
指定したLDEVはNASのシステムLUとして定義できません。
対処の必要はありません。

1005,55565
指定したシステムLUはNASのユーザーLUがあるので，削除できません。
対処の必要はありません。

1005,55567
指定したボリュームはV-VOLなので，NASのパスを設定できません。
対処の必要はありません。

1005,55568
指定したターゲット名称またはiSCSI名称のニックネームはすでに登録されています。
対処の必要はありません。

1005,55569
指定したグループIDはすでに登録されています。
対処の必要はありません。

1005,55570
ターゲット名称，ターゲットエイリアス，iSCSI名称，およびiSCSI名称のニックネームで指定できない文字または文字数が指定されました。
対処の必要はありません。

1005,55571
ポート内に設定できるターゲットの最大値を超えているので，ターゲットの設定ができません。
対処の必要はありません。

1005,55572
ポート内に設定できるiSCSI名称の最大値を超えているので，iSCSI名称の設定ができません。
対処の必要はありません。

1005,55573
iSCSI名称のニックネームには，デフォルトのニックネームを指定できません。
対処の必要はありません。

1005,55574
指定したポートはイニシエーターまたはExternal属性なので，設定を変更できません。
対処の必要はありません。

8505,55577
CU番号をSLPRに割り当てる場合は，CUグループを同一にしてください。
対処の必要はありません。

8505,55578
ポートをSLPRに割り当てる場合は，CUグループを同一にしてください。
対処の必要はありません。

8505,55579
SSIDをSLPRに割り当てる場合は，CUグループを同一にしてください。
対処の必要はありません。

8505,55580
CLPRをSLPRに割り当てる場合は，CUグループを同一にしてください。
対処の必要はありません。

8505,55581
パリティグループをSLPRに割り当てる場合は，CUグループを同一にしてください。
対処の必要はありません。

9605,55584
設定したLDEVは選択されているCUグループに属していないLDEVです。
対処の必要はありません。

5205,55586
指定したボリュームはエクステントのシュレッディング中なので，移動できません。
対処の必要はありません。

1,55589
選択されているCUグループは正しくありません。
対処の必要はありません。

1005,55591
指定したiSCSIのターゲット名称は，Target#00用として予約されているので，登録できません。
対処の必要はありません。

5205,55598
指定したボリュームは，Universal ReplicatorまたはUniversal Replicator z/OS(R)のデルタリシンクのボリュームとして使用されています。
対処の必要はありません。

5205,55599
指定したボリュームは，Universal ReplicatorまたはUniversal Replicator z/OS(R)のデルタリシンクのボリュームとして使用されています。
対処の必要はありません。

5205,55600
指定したボリュームは，Universal ReplicatorまたはUniversal Replicator z/OS(R)のデルタリシンクのボリュームとして使用されています。
対処の必要はありません。

1205,56298
SVPが通信中です。処理が完了してから再実行してください。
対処の必要はありません。

1205,56299
iSCSIに接続されているホストとI/O動作中です。
対処の必要はありません。

1205,56300
SVPが通信中です。処理が完了してから再実行してください。
対処の必要はありません。

3005,56301
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3005,56302
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3005,56303
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

105,56507
構成変更によりライセンス容量が不足するプログラムプロダクトがあります。License Key画面で，ライセンス容量の追加を実施してください。10日以内に不足したライセンス容量を追加しないと，プログラムプロダクトが使用できなくなります。
対処の必要はありません。

605,56507
構成変更によりライセンス容量が不足するプログラムプロダクトがあります。License Key画面で，ライセンス容量の追加を実施してください。10日以内に不足したライセンス容量を追加しないと，プログラムプロダクトが使用できなくなります。
対処の必要はありません。

3205,56513
増設できないエミュレーションタイプが指定されました。指定したエミュレーションタイプを設定したいときは，キャッシュセグメントサイズを変更する必要があるので，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3205,56514
指定したボリュームの容量は，操作できる最小容量より小さいので，LUの追加ができません。
対処の必要はありません。

605,56515
対象のボリュームには，［Disconnect Subsystem］または［Disconnect Volume］操作が必要です。
対処の必要はありません。

3205,56516
リモートコピーの設定があります。リモートコピーの設定を解除してから再実行してください。
対処の必要はありません。

605,56517
ShadowImage，ShadowImage z/OS(R)，FlashCopy(R) Mirror，またはCOW Snapshotの設定があります。設定を解除してから再実行してください。
対処の必要はありません。

3205,56517
ShadowImage，ShadowImage z/OS(R)，FlashCopy(R) Mirror，またはCOW Snapshotの設定があります。設定を解除してから再実行してください。
対処の必要はありません。

605,56519
ShadowImage，ShadowImage z/OS(R)，またはFlashCopy(R) Mirrorのリザーブ設定があります。リザーブ設定を解除してから再実行してください。
対処の必要はありません。

3205,56519
ShadowImage，ShadowImage z/OS(R)，FlashCopy(R) Mirror，またはCOW Snapshotのリザーブ設定があります。リザーブ設定を解除してから再実行してください。
対処の必要はありません。

3205,56520
Volume Migrationのリザーブボリュームの設定があります。リザーブボリュームの設定を解除してから再実行してください。
対処の必要はありません。

105,56521
LU追加操作により，ライセンス容量が不足するプログラムプロダクトがあります。
対処の必要はありません。

605,56521
LU追加操作により，ライセンス容量が不足するプログラムプロダクトがあります。
対処の必要はありません。

1,56524
分割ストレージ管理者は，この機能を使用できません。
対処の必要はありません。

2,56524
分割ストレージ管理者は，この機能を使用できません。
対処の必要はありません。

305,56524
分割ストレージ管理者は，この機能を使用できません。
対処の必要はありません。

405,56524
分割ストレージ管理者は，この機能を使用できません。
対処の必要はありません。

505,56524
分割ストレージ管理者は，この機能を使用できません。
対処の必要はありません。

605,56524
分割ストレージ管理者は，この機能を使用できません。
対処の必要はありません。

3005,56524
分割ストレージ管理者は，この機能を使用できません。
対処の必要はありません。

5205,56524
分割ストレージ管理者は，この機能を使用できません。
対処の必要はありません。

6005,56524
分割ストレージ管理者は，この機能を使用できません。
対処の必要はありません。

6505,56524
分割ストレージ管理者は，この機能を使用できません。
対処の必要はありません。

6805,56524
分割ストレージ管理者は，この機能を使用できません。
対処の必要はありません。

7005,56524
分割ストレージ管理者は，この機能を使用できません。
対処の必要はありません。

7105,56524
分割ストレージ管理者は，この機能を使用できません。
対処の必要はありません。

8005,56524
分割ストレージ管理者は，この機能を使用できません。
対処の必要はありません。

8305,56524
分割ストレージ管理者は，この機能を使用できません。
対処の必要はありません。

8505,56524
分割ストレージ管理者は，この機能を使用できません。
対処の必要はありません。

9005,56524
分割ストレージ管理者は，この機能を使用できません。
対処の必要はありません。

2,56525
複数のSLPRにわたった設定があるため，分割ストレージ管理者からストレージ管理者に使用権限が移行しています。
操作を続けたい場合はストレージ管理者に連絡してください。他の操作を行いたい場合は機能ボタンを押下して下さい。

305,56525
複数のSLPRにわたった設定があるため，分割ストレージ管理者からストレージ管理者に使用権限が移行しています。
操作を続けたい場合はストレージ管理者に連絡してください。他の操作を行いたい場合は機能ボタンを押下して下さい。

3005,56525
複数のSLPRにわたった設定があるため，分割ストレージ管理者からストレージ管理者に使用権限が移行しています。
操作を続けたい場合はストレージ管理者に連絡してください。他の操作を行いたい場合は機能ボタンを押下して下さい。

4105,56525
複数のSLPRにわたった設定があるため，分割ストレージ管理者からストレージ管理者に使用権限が移行しています。
操作を続けたい場合はストレージ管理者に連絡してください。他の操作を行いたい場合は機能ボタンを押下して下さい。

5105,56525
複数のSLPRにわたった設定があるため，分割ストレージ管理者からストレージ管理者に使用権限が移行しています。
操作を続けたい場合はストレージ管理者に連絡してください。他の操作を行いたい場合は機能ボタンを押下して下さい。

5205,56525
複数のSLPRにわたった設定があるため，分割ストレージ管理者からストレージ管理者に使用権限が移行しています。
操作を続けたい場合はストレージ管理者に連絡してください。他の操作を行いたい場合は機能ボタンを押下して下さい。

5305,56525
複数のSLPRにわたった設定があるため，分割ストレージ管理者からストレージ管理者に使用権限が移行しています。
操作を続けたい場合はストレージ管理者に連絡してください。他の操作を行いたい場合は機能ボタンを押下して下さい。

8005,56525
複数のSLPRにわたった設定があるため，分割ストレージ管理者からストレージ管理者に使用権限が移行しています。
操作を続けたい場合はストレージ管理者に連絡してください。他の操作を行いたい場合は機能ボタンを押下して下さい。

9605,56525
複数のSLPRにわたった設定があるため，分割ストレージ管理者からストレージ管理者に使用権限が移行しています。
操作を続けたい場合はストレージ管理者に連絡してください。他の操作を行いたい場合は機能ボタンを押下して下さい。

*,56526
別のSLPRの資源にアクセスできません。
対処の必要はありません。

8505,56527
ログインしているユーザがいるため，そのユーザが所有しているSLPR情報は修正できません。
対処の必要はありません。

9605,56528
ストレージ管理者が操作中なので，操作できません。
対処の必要はありません。

1,56529
使用できるSLPRが存在しません。
ストレージ管理者にSLPRの設定を依頼してください。

6505,56535
現在処理中です。
しばらくしてから再実行してください。

605,56536
構成を変更したためライセンスの許可容量を超過しました。
License Key Partition Definition画面で，ライセンスの許可容量を修正してください。

8505,56536
構成を変更したためライセンスの許可容量を超過しました。
License Key Partition Definition画面で，ライセンスの許可容量を修正してください。

2,56543
別のCUグループの資源にアクセスできません。
対処の必要はありません。

1005,56543
別のCUグループの資源にアクセスできません。
対処の必要はありません。

5105,56543
別のCUグループの資源にアクセスできません。
対処の必要はありません。

1,56545
監査ログが処理中なので，操作に失敗しました。処理が完了してから再実行してください。
対処の必要はありません。

7,56546
別のユーザーがダウンロード，またはFTPサーバに転送中です。しばらくしてから再操作してください。
対処の必要はありません。

1,56548
SVPによりFTPサーバに転送中です。しばらくしてから再操作してください。
対処の必要はありません。

1,56549
別のユーザーがダウンロード，またはFTPサーバに転送中です。しばらくしてから再操作してください。
対処の必要はありません。

1,56550
FTPサーバへの転送が無効に設定されています。設定内容を見直してください。
対処の必要はありません。

1,56551
FTPサーバとの接続に失敗しました。IPアドレス，またはSVPとFTPサーバ間の接続を確認してください。
対処の必要はありません。

1,56552
FTPサーバへのファイル転送は失敗しました。ユーザIDとパスワードを確認してください。
対処の必要はありません。

1,56553
FTPサーバへのファイル転送に失敗しました。出力フォルダとFTPサーバの状態を確認してください。
対処の必要はありません。

1,56554
FTPサーバへのファイル転送は失敗しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

1,56555
監査ログに関するSIMは，すべてコンプリート操作が実施されています。
対処の必要はありません。

1,56556
転送されていない監査ログの件数がしきい値を超えているため，SIMのコンプリート操作は失敗しました。
対処の必要はありません。

1,56557
SVPがビジー状態であるため，SIMのコンプリート操作が完了していない可能性があります。
対処の必要はありません。

505,57004
サブシステム内部のCLPR情報に矛盾があります。CLPR情報を修正してください。
対処の必要はありません。

8005,57004
サブシステム内部のCLPR情報に矛盾を検出しました。CLPR情報を修正してください。
対処の必要はありません。

4105,57010
PCR定義があるCLPRとNASポートのSLPRが異なります。
対処の必要はありません。

1205,57099
指定した要求内容には，予期しないパラメータが設定されています。
対処の必要はありません。

1205,57100
指定した要求には，内部の論理エラーがあります。
対処の必要はありません。

3005,57101
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

3005,57102
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

1,57106
監査ログの管理ファイルに正しくない値が含まれています。指定を見直してから再実行してください。
対処の必要はありません。

605,58246
この機能はサポートされていません。
対処の必要はありません。

605,58247
指定した正ボリュームにはVMAが設定されています。
対処の必要はありません。

605,58248
指定した副ボリュームにはVMAが設定されています。
対処の必要はありません。

605,58249
指定されたボリュームはNASのユーザボリュームとして使用中です。
対処の必要はありません。

605,58299
指定されたP-VOLにはUniversal Replicatorの設定があるため，コマンドは拒否されました。
対処の必要はありません。

7005,58299
指定した正ボリュームはUniversal Replicatorのデータボリュームなので，操作に失敗しました。Universal Replicatorと併用するときの条件を確認してください。
対処の必要はありません。

7105,58299
指定されたS-VOLにはUniversal Replicator Mainframe の設定があるため，コマンドは拒否されました。
対処の必要はありません。

605,58300
指定されたS-VOLにはUniversal Replicatorの設定があるため，コマンドは拒否されました。
対処の必要はありません。

7005,58300
指定した副ボリュームはUniversal Replicatorのデータボリュームなので，操作に失敗しました。
対処の必要はありません。

7105,58300
指定されたT-VOLにはUniversal Replicator Mainframe の設定があるため，コマンドは拒否されました。
対処の必要はありません。

605,58301
指定されたボリュームにはUniversal Replicatorの設定があるため，コマンドは拒否されました。
対処の必要はありません。

7005,58301
指定したボリュームはUniversal Replicatorのデータボリュームなので，リザーブ設定に失敗しました。
対処の必要はありません。

7105,58301
指定されたボリュームにはUniversal Replicator Mainframeの設定があるため，コマンドは拒否されました。
対処の必要はありません。

8505,58310
ディスクサブシステムの共用メモリーが一部閉塞しているか，または保守作業中の可能性があります。ディスクサブシステムの状態を確認してください。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

8505,58311
ディスクサブシステムのキャッシュメモリーが一部閉塞しているか，または保守作業中の可能性があります。ディスクサブシステムの状態を確認してください。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

8505,58312
対象のCLPRの書き込み待ち率が高いため，構成を変更できません。
書き込み待ち率が下がってから再操作してください。

8505,58313
対象のCLPRのCache Residency容量または領域数が少ないため，構成を変更できません。
Cache Residency容量および領域数を確認してください。

8505,58314
対象のCLPRのPartial Cache Residence容量が少ないため，構成を変更できません。
Partial Cache Residence容量を確認してください。

8505,58315
ディスクサブシステムで保守ジョブ（コレクションコピー，ドライブコピー，LDEVフォーマット，LDEVシュレッディング，またはExtentシュレッディング）が動作しています。保守ジョブが終了してから，再操作してください。
顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

8505,58316
現在，ディスクサブシステムはCLPRのパリティグループを移動処理中です。しばらくしてから再操作してください。
しばらくしてから再実行してください。

8505,58317
現在，ディスクサブシステムはCLPRの容量変更処理中です。しばらくしてから再操作してください。
しばらくしてから再実行してください。

8505,58318
CLPR処理の進行状態を取得中にDKC側でエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

6005,58319
指定した正ボリュームはUniversal ReplicatorまたはUniversal Replicator z/OS(R)で使用されているので，ペアを形成できません。
対処の必要はありません。

6005,58320
指定した副ボリュームはUniversal ReplicatorまたはUniversal Replicator z/OS(R)で使用されているので，ペアを形成できません。
対処の必要はありません。

6005,58321
指定された正VOLは複数のCLPRにわたって設定されたLUSEボリュームのためペアを形成できません。
対処の必要はありません。

6005,58322
指定された副VOLは複数のCLPRにわたって設定されたLUSEボリュームのためペアを形成できません。
対処の必要はありません。

8505,58323
指定されたパリティグループには，TrueCopy AsyncまたはTrueCopy Async MainframeのCTグループの一部のペアボリュームが含まれているため，パリティグループが属するCLPRを変更できません。
CTグループ内のすべてのペアボリュームが含まれるようにパリティグループを指定してください。

605,58330
Disconnect subsystemまたはDisconnect volume実行後は，Disconnect pathsとCheck pathsを実行できません。
対処の必要はありません。

605,58331
Disconnect pathsまたはCheck pathsで要求されたパスがありませんでした。
対処の必要はありません。

605,58332
外部ボリュームは閉塞状態です。
対処の必要はありません。

8505,58339
指定したパリティグループには，ジャーナルグループ内のUniversal ReplicatorボリュームやUniversal Replicator z/OS(R)ボリューム，またはジャーナルボリュームの一部が含まれているので，パリティグループが属するCLPRを変更できません。ジャーナルグループに関連するすべてのボリュームが含まれるようにパリティグループを指定してください。
対処の必要はありません。

7005,58351
指定されたペアは内部ボリュームと外部ボリュームで構成され，さらにUniversal Replicatorと共用されているため，Quick Restoreコマンドは拒否されました。
対処の必要はありません。

7105,58351
指定されたペアは内部ボリュームと外部ボリュームで構成され，さらにUniversal Replicator Mainframeと共用されているため，Quick Restoreコマンドは拒否されました。
対処の必要はありません。

7005,58356
指定したボリュームは，Universal ReplicatorとTrueCopyで共用されているので，コマンドは拒否されました。
対処の必要はありません。

6005,58357
Data RetentionによってVMAが設定されたボリュームと，VMAが設定されていないボリュームを組み合わせているので，ペアを作成できません。
対処の必要はありません。

6005,58358
指定した正ボリュームは，Data Retentionで使用するVMAの設定処理が完了していないので，ペアを作成できません。
対処の必要はありません。

6005,58359
指定した副ボリュームは，Data Retentionで使用するVMAの設定処理が完了していないので，ペアを作成できません。
対処の必要はありません。

1205,58387
設定内容を実行中に通信エラーが発生しました。
対処の必要はありません。

1205,58388
iSCSI用のPCBが実装されていません。
対処の必要はありません。

1205,58389
指定した機能はサポートされていません。
対処の必要はありません。

1205,58390
ディスクサブシステムはマイクロプログラムの交換中です。マイクロプログラムの交換が完了してから再実行してください。
対処の必要はありません。

1205,58391
指定したポートは閉塞しています。
対処の必要はありません。

1205,58392
対象のポートは接続状態が異常です。
対処の必要はありません。

1205,58393
iSNSサーバとの通信中に通信エラーが発生しました。
対処の必要はありません。

1205,58394
iSNSサーバでの登録処理でエラーが発生しました。
対処の必要はありません。

1205,58395
iSNSサーバでの削除処理でエラーが発生しました。
対処の必要はありません。

1205,58396
iSNSサーバに削除する対象がありません。
対処の必要はありません。

605,58397
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

605,58398
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

605,58399
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

605,58400
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

9605,58404
LDEVシュレッディング，エクステントシュレッディング，またはLDEVフォーマットを実行しているので，指定した操作は処理できません。処理が完了してから再実行してください。
対処の必要はありません。

605,58406
Universal ReplicatorまたはUniversal Replicator z/OS(R)で使用中のボリュームに対して，Delete LU操作が実行されました。
対処の必要はありません。

605,58407
Universal Replicatorのジャーナルボリュームに対して，Delete LU操作は実行できません。
対処の必要はありません。

605,58408
指定した外部ボリュームの状態がCache Cleanup中なので，Disconnect subsystemまたはDisconnect volumeを実行できません。
対処の必要はありません。

605,58409
Disconnect subsystemまたはDisconnect volumeを実行中のとき，キャッシュモードは変更できません。
対処の必要はありません。

605,58410
指定したボリュームにはバインドモードが設定されているので，キャッシュモードは変更できません。
対処の必要はありません。

605,58411
LUSEボリュームを構成するボリュームの中でキャッシュモードが異なっています。LUSEボリュームを構成するすべてのボリュームは，同じキャッシュモードにしてください。
対処の必要はありません。

9605,58412
データプールボリュームの属性は変更できません。
対処の必要はありません。

9605,58413
V-VOLの属性は変更できません。
対処の必要はありません。

9605,58414
COW Snapshotの正ボリュームまたは副ボリュームの属性は変更できません。
対処の必要はありません。

9605,58415
データプールボリュームのVMAは変更できません。
対処の必要はありません。

9605,58416
V-VOLのVMAは変更できません。
対処の必要はありません。

9605,58417
COW Snapshotの正ボリュームまたは副ボリュームのVMAは変更できません。
対処の必要はありません。

9605,58418
指定したボリュームはペアボリュームまたはコピー中のUniversal Replicatorボリュームなので，アクセス属性を変更できません。
対処の必要はありません。

9605,58419
VMAが設定されているリモートコピーの正ボリュームまたは副ボリュームのアクセス属性は変更できません。
対処の必要はありません。

9605,58420
指定した論理ボリュームはLUSEボリュームなので，VMAを設定できません。
対処の必要はありません。

9605,58421
Cross-system Copyで使用しているボリュームなので，VMAを設定できません。
対処の必要はありません。

9605,58422
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

9605,58423
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

9605,58424
指定した論理ボリュームは閉塞しています。
対処の必要はありません。

9605,58425
論理ボリュームは，Universal Replicatorのジャーナルボリュームとして使用されているので，VMAを設定できません。
対処の必要はありません。

9605,58426
このLDEVにはすでにエクステントが作成されています。
対処の必要はありません。

9605,58427
この論理ボリュームにはVMAが設定されていません。
対処の必要はありません。

9605,58428
このLDEVにはエクステントが設定されていません。
対処の必要はありません。

9605,58429
この論理ボリュームには保護期間が設定されています。
対処の必要はありません。

9605,58430
指定した論理ボリュームはiSCSI用の論理ボリュームとして使用されているので，VMAを設定できません。
対処の必要はありません。

9605,58431
論理ボリュームは，Cross-system Copyで使用されているので，VMAを設定できません
対処の必要はありません。

9605,58432
論理ボリュームは，Volume Migrationで使用されているので，VMAを設定できません。
対処の必要はありません。

9605,58433
このエクステントにアクセス属性が設定されています。
対処の必要はありません。

9605,58434
論理ボリュームは動作中です。
対処の必要はありません。

9605,58435
論理ボリュームは動作中です。
対処の必要はありません。

9605,58436
この論理ボリュームのアクセス属性はすでに変更されています。
対処の必要はありません。

9605,58437
この論理ボリュームには，VMAが設定されています。
対処の必要はありません。

9605,58438
論理ボリュームはコマンドデバイスとして設定されています。
対処の必要はありません。

9605,58439
論理ボリュームはNASのシステムボリュームです。
対処の必要はありません。

9605,58440
論理ボリュームはNASのユーザーボリュームです。
対処の必要はありません。

9605,58441
論理ボリュームはiSCSIボリュームです。
対処の必要はありません。

9605,58442
論理ボリュームのエミュレーションタイプがOPEN-Vではありません。
対処の必要はありません。

9605,58443
論理ボリュームはメインフレームボリュームです。
対処の必要はありません。

9605,58444
論理ボリュームはリモートコピー，ShadowImageまたはUniversal Replicatorで使用されているので，VMAを設定できません。
対処の必要はありません。

9605,58445
論理ボリュームはShadowImageで使用されているので，VMAを設定できません。
対処の必要はありません。

9605,58446
Universal Replicatorの副ボリュームに対してVMA設定がされました。
対処の必要はありません。

9605,58447
パスが設定されている論理ボリュームに対してVMAを設定しようとしたので，コマンドは拒否されました。
対処の必要はありません。

9605,58448
指定した論理ボリュームは閉塞しているか，LDEVフォーマットまたはLDEVシュレッディングの動作中です。
対処の必要はありません。

9605,58449
この論理ボリュームはマッピングされている外部ボリュームと容量が異なります。
対処の必要はありません。

9605,58450
SVP側の処理中にエラーが発生しました。再発するときは顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
対処の必要はありません。

6005,58452
RCU側のData Retentionのライセンス容量が不足しているか，またはRCUにData Retentionがインストールされていないため，操作が失敗しました。
対処の必要はありません。

605,58453
Data Retentionの課金容量を超えたので，コマンドは拒否されました。
対処の必要はありません。

6005,58454
MCU側のData Retentionのライセンス容量が不足しているか，またはMCUにData Retentionがインストールされていないため，操作が失敗しました。
対処の必要はありません。

3005,58460
論理ボリュームは実装されていないので，登録できません。
対処の必要はありません。

6005,58460
指定した正ボリュームは，Universal ReplicatorまたはUniversal Replicator z/OS(R)の正ボリュームとして使用されています。正ボリュームを共用する場合は，ゼロ（0）以外のミラーIDでUniversal ReplicatorまたはUniversal Replicator z/OS(R)のペアを作成し直してから再実行してください。
対処の必要はありません。

3005,58461
論理ボリュームは閉塞しているので，指定した操作はできません。
対処の必要はありません。

3005,58462
論理ボリュームはデータプールボリュームとして定義されているので，登録できません。
対処の必要はありません。

3005,58463
指定した論理ボリュームは，すでに登録されているプールの論理ボリュームとCLPR番号が一致していないので登録できません。
対処の必要はありません。

3005,58464
指定した論理ボリュームはV-VOLなので，登録できません。
対処の必要はありません。

3005,58465
コマンドデバイスとして設定されているボリュームは，データプールボリュームの構成ボリュームとして設定できません。
対処の必要はありません。

3005,58466
指定した論理ボリュームにはSCSIパスが設定されているので，登録できません。
対処の必要はありません。

3005,58467
課金容量を超えているので，指定したボリュームをデータプールボリュームに設定できません。
対処の必要はありません。

3005,58468
論理ボリュームのエミュレーションタイプが正しくありません。
対処の必要はありません。

3005,58469
指定した論理ボリュームは別のプログラムプロダクトで使用されています。
対処の必要はありません。

3005,58470
プール使用率が100％なので，指定された操作はできません。
対処の必要はありません。

3005,58471
V-VOL管理領域の共用メモリ（SM）容量が不足しています。
対処の必要はありません。

3005,58472
プールの操作に失敗しました。次の状態のとき，プールは登録できません。

仮想VOL管理領域が初期化されていない

仮想VOL管理領域が実装されていない

仮想VOL管理領域に空きがない

プールが閉塞している

共用メモリ（SM）異常

次の状態のとき，プールは削除できません。

仮想VOL管理領域が初期化されていない

仮想VOL管理領域が実装されていない

COW Snapshotのペアが残っている

正VOLが残っている

プールが閉塞している

次の状態のとき，プールのしきい値は変更できません。

しきい値の設定がプ－ルの使用量未満である

対処の必要はありません。

3005,58473
プールの設定時にエラーが発生しました。プールに設定されている論理ボリュームのエラーメッセージを確認してください。
対処の必要はありません。

3005,58474
共用メモリ（SM）のメモリ容量が不足しています。または，SVPで処理中にエラーが発生しました。
対処の必要はありません。

3005,58475
ファイバーポート用またはiSCSIポート用のPCBが実装されていません。
対処の必要はありません。

605,58476
指定した正ボリュームはCOW Snapshotの正ボリュームなので，操作を実行できません。
対処の必要はありません。

7005,58476
指定した正ボリュームはCOW Snapshotの正ボリュームなので，操作を実行できません。
対処の必要はありません。

605,58477
指定した正ボリュームはV-VOLなので，操作を実行できません。
対処の必要はありません。

7005,58477
指定した正ボリュームはV-VOLなので，操作を実行できません。
対処の必要はありません。

605,58478
指定した正ボリュームはデータプールボリュームなので，操作を実行できません。
対処の必要はありません。

7005,58478
指定した正ボリュームはデータプールボリュームなので，操作を実行できません。
対処の必要はありません。

605,58479
指定した副ボリュームはCOW Snapshotの正ボリュームなので，操作を実行できません。
対処の必要はありません。

7005,58479
指定した副ボリュームはCOW Snapshotの正ボリュームなので，操作を実行できません。
対処の必要はありません。

605,58480
指定した副ボリュームはV-VOLなので，操作を実行できません。
対処の必要はありません。

7005,58480
指定した副ボリュームはV-VOLなので，操作を実行できません。
対処の必要はありません。

605,58481
指定した副ボリュームはデータプールボリュームなので，操作を実行できません。
対処の必要はありません。

7005,58481
指定した副ボリュームはデータプールボリュームなので，操作を実行できません。
対処の必要はありません。

605,58482
指定したリザーブボリュームはCOW Snapshotの正ボリュームなので，操作を実行できません。
対処の必要はありません。

7005,58482
指定したリザーブボリュームはCOW Snapshotの正ボリュームなので，操作を実行できません。
対処の必要はありません。

605,58483
指定したリザーブボリュームはV-VOLなので，操作を実行できません。
対処の必要はありません。

7005,58483
指定したリザーブボリュームはV-VOLなので，操作を実行できません。
対処の必要はありません。

605,58484
指定したリザーブボリュームはデータプールボリュームなので，操作を実行できません。
対処の必要はありません。

7005,58484
指定したリザーブボリュームはデータプールボリュームなので，操作を実行できません。
対処の必要はありません。

3005,58491
ディスクサブシステムで通信タイムアウトエラーが発生しました。しばらくしてから再実行してください。
対処の必要はありません。

7005,58492
Pairsplit-S操作が失敗しました。構成を確認してください。
対処の必要はありません。

7005,58493
この操作に必要なPCBが実装されていません。装置構成を確認してください。
対処の必要はありません。

6005,58494
指定した正ボリュームはCOW Snapshotで使用されているので，ペアを形成できません。
対処の必要はありません。

6005,58495
指定した副ボリュームはCOW Snapshotで使用されているので，ペアを形成できません。
対処の必要はありません。

6005,58496
指定した正ボリュームはV-VOLなので，ペアを形成できません。
対処の必要はありません。

6005,58497
指定した副ボリュームはV-VOLなので，ペアを形成できません。
対処の必要はありません。

6005,58498
指定した正ボリュームはデータプールボリュームとして使用されているので，ペアを形成できません。
対処の必要はありません。

6005,58499
指定した副ボリュームはデータプールボリュームとして使用されているので，ペアを形成できません。
対処の必要はありません。

6005,58509
MCUとRCU間の通信でタイムアウトエラーが発生しました。しばらくしてから再設定してください。
対処の必要はありません。

6005,58515
移行データのコピー量チェックで不一致を検出しました。Data Migration操作手順書のコピー量チェックの章を参照してください。
対処の必要はありません。

6005,58516
移行データのコピー量チェックで不一致を検出しました。Data Migration操作手順書のコピー量チェックの章を参照してください。
対処の必要はありません。

7005,58520
ディスクサブシステム内でバージョンの異なるマイクロプログラムが混在しているので，操作に失敗しました。
対処の必要はありません。

7005,58533
指定した正ボリュームはジャーナルボリュームなので，操作に失敗しました。
対処の必要はありません。

7005,58534
指定した副ボリュームはジャーナルボリュームなので，操作に失敗しました。
対処の必要はありません。

7005,58535
指定したボリュームはジャーナルボリュームなので，リザーブ設定に失敗しました。
対処の必要はありません。

7005,58536
指定した副ボリュームはUniversal Replicatorのデータボリュームなので，操作に失敗しました。Universal Replicatorと併用するときの条件を確認してください。
対処の必要はありません。

6005,58568
指定した正ボリュームはData Retentionによってシュレッディング中なので，ペアを形成できません。シュレッディングが終了してから再実行してください。
対処の必要はありません。

6005,58569
指定した副ボリュームはData Retentionによってシュレッディング中なので，ペアを形成できません。シュレッディングが終了してから再実行してください。
対処の必要はありません。

3005,58570
V-VOL管理領域を使用中です。COW Snapshotのペアを削除してから再実行してください。
対処の必要はありません。

3005,58571
データプールボリュームが実装されていないので，指定した操作はできません。
対処の必要はありません。

3005,58572
ディスクサブシステムとの通信中にエラーが発生しました。しばらくしてから再実行してください。プール操作時にエラーが発生した場合は，V-VOLの管理領域を初期化し，［全更新］ボタンをクリックして構成の再読み込みをしてから再実行してください。
対処の必要はありません。

*,58573
この機能はサポートされていません。
対処の必要はありません。

3005,58574
ディスクサブシステムとの通信中にエラーが発生しました。しばらくしてから再実行してください。
対処の必要はありません。

3005,58575
ディスクサブシステムとの通信中にエラーが発生しました。しばらくしてから再実行してください。
対処の必要はありません。

3005,58576
ディスクサブシステムで通信タイムアウトエラーが発生しました。しばらくしてから再実行してください。
対処の必要はありません。

6005,58577
副ボリュームの消去操作はできません。ペア削除操作をしてください。
対処の必要はありません。

2,58578
ディスクサブシステム内でエラーが発生しました。構成が不一致になっているおそれがあるので，［全更新］ボタンをクリックして構成の再読み込みをしてください。
対処の必要はありません。

7005,58579
指定したボリュームはData Retentionによってシュレッディング中なので，操作に失敗しました。シュレッディングが終了してから再実行してください。
対処の必要はありません。

1205,58581
ターゲットポートが作成されていないので，iSNSサーバの登録または削除ができませんでした。
対処の必要はありません。

7005,58582
指定した副ボリュームはCOW Snapshotで使用されているので，操作に失敗しました。
対処の必要はありません。

7005,58583
ボリュームが共用されているCOW Snapshotのペアがあるので，操作に失敗しました。
対処の必要はありません。

7005,58584
ボリュームが共用されているCOW SnapshotのペアがCOPY（RS-R）状態なので，操作に失敗しました。
対処の必要はありません。

605,58585
指定したボリュームのCUグループはサポートされていないので，操作に失敗しました。
対処の必要はありません。

7005,58585
指定したボリュームのCUグループはサポートされていないので，操作に失敗しました。
対処の必要はありません。

6005,58586
指定した副VOLは，ホストにより副VOLとして使用できない設定になっているため，操作が失敗しました。
対処の必要はありません。

605,58622
プールボリュームを含む外部ボリュームに対して，LUを削除できません。プールボリュームの設定を解除してから再操作してください。
対処の必要はありません。

105,58623
保守対象のプールボリュームを使用しているCOW SnapshotペアはPSUS状態またはRestore中なので，指定した操作は実行できません。保守対象のプールボリュームを使用しているCOW Snapshotペアをリシンク，またはペアの定義を解除してから再操作してください。
対処の必要はありません。

605,58623
保守対象のプールボリュームを使用しているCOW SnapshotペアはPSUS状態またはRestore中なので，指定した操作は実行できません。保守対象のプールボリュームを使用しているCOW Snapshotペアをリシンク，またはペアの定義を解除してから再操作してください。
対処の必要はありません。

105,58626
COW Snapshotのペアが定義されています。ペアの定義を解除してから再操作してください。
対処の必要はありません。

605,58626
COW Snapshotのペアが定義されています。ペアの定義を解除してから再操作してください。
対処の必要はありません。

605,58630
指定したP-VOLはUniversal Replicatorのデルタリシンクで使用されているため，操作は失敗しました。
対処の必要はありません。

7005,58630
指定したP-VOLはUniversal Replicatorのデルタリシンクで使用されているため，操作は失敗しました。
対処の必要はありません。

605,58631
指定したS-VOLはUniversal Replicatorのデルタリシンクで使用されているため，操作は失敗しました。
対処の必要はありません。

7005,58631
指定したP-VOLはUniversal Replicatorのデルタリシンクで使用されているため，操作は失敗しました。
対処の必要はありません。

7005,58632
指定したボリュームはUniversal Replicatorのデルタリシンクで使用されているため，リザーブ設定は失敗しました。
対処の必要はありません。

6005,58640
ペアが形成操作が失敗しました。RCUが4x4x4カスケード機能をサポートしていないため，タイムスタンプを転送する設定ではペアを形成できません。
対処の必要はありません。

6505,58641
指定したボリュームはCache ResidencyまたはCache Residency z/OS(R)により 設定されているため，ジャーナルボリュームとして使用できません。
対処の必要はありません。

105,58710
指定したボリュームの中には，Universal Replicator z/OS(R)の拡張コンシステンシーグループに 登録されているリモートコマンドデバイスが含まれています。リモートコマンドデバイスを削除するために，拡張コンシステンシーグループに登録されている ジャーナルグループをすべて削除してください。
対処の必要はありません。

605,58710
指定したボリュームの中には，Universal Replicator z/OS(R)の拡張コンシステンシーグループに 登録されているリモートコマンドデバイスが含まれています。リモートコマンドデバイスを削除するために，拡張コンシステンシーグループに登録されている ジャーナルグループをすべて削除してください。
対処の必要はありません。

7005,58711
指定したMU番号はすでに使用されているため，操作は失敗しました。別のMU番号を指定してください。
対処の必要はありません。

6005,58712
RCU側のTrueCopyまたはTrueCopy z/OS(R)のライセンス容量が不足しています。関連するプログラムプロダクトも合わせて，ライセンス容量を確認してください。関連プログラムプロダクトを次に示します。- TrueCopyまたはTrueCopy z/OS(R) - TrueCopy AsyncまたはTrueCopy Async z/OS(R)。
対処の必要はありません。

6005,58713
RCU側のTrueCopy AsyncまたはTrueCopy Async z/OS(R)のライセンス容量が不足しています。関連するプログラムプロダクトも合わせて，ライセンス容量を確認してください。関連プログラムプロダクトを次に示します。- TrueCopyまたはTrueCopy z/OS(R) - TrueCopy AsyncまたはTrueCopy Async z/OS(R)。
対処の必要はありません。

6005,58714
MCU側のTrueCopyまたはTrueCopy z/OS(R)のライセンス容量が不足しています。関連するプログラムプロダクトも合わせて，ライセンス容量を確認してください。関連プログラムプロダクトを次に示します。- TrueCopyまたはTrueCopy z/OS(R) - TrueCopy AsyncまたはTrueCopy Async z/OS(R)。
対処の必要はありません。

6005,58715
MCU側のTrueCopy AsyncまたはTrueCopy Async z/OS(R)のライセンス容量が不足しています。関連するプログラムプロダクトも合わせて，ライセンス容量を確認してください。関連プログラムプロダクトを次に示します。- TrueCopyまたはTrueCopy z/OS(R) - TrueCopy AsyncまたはTrueCopy Async z/OS(R)。
対処の必要はありません。

605,58905
Universal Volume Mgr用の拡張共用メモリ（SM）が実装されていません。
対処の必要はありません。

16.3 SANRISE9900Vのメッセージ

Device Managerが出力するメッセージの中には，メッセージの一部としてストレージシステムが出力するメッセージを含むものがあります。ここでは，Device Managerのメッセージに含まれるSANRISE9900Vのエラーメッセージについて説明します。

Device ManagerのメッセージにSANRISE9900Vのメッセージが含まれる場合，Device Managerのメッセージには，SANRISE9900Vのメッセージのエラーコードが2種類とメッセージテキストが共に表示されます。Device Managerが表示するSANRISE9900Vのメッセージを次の表に示します。

参考：以下に示すメッセージの一覧では，エラーコード1とエラーコード2をコンマで区切って示します。アスタリスク（*）はエラーコードの出力が可変であることを示しています。エラーコードに，この節で示す数値以外の数値が出力された場合は，「*，*」で示すメッセージの説明を参照してください。

表16-3 SANRISE9900Vのメッセージ

エラーコード | 説明 | 対処
*,* | サブシステムでエラーが発生しました。この問題を解決できないときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 | 繰り返し起こる場合は顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
3,1002 | HORCまたはHOMRCFで使用するVolumeの設定に対してコマンドデバイス設定がされました。 | 設定内容を見直してください。
3,1003 | 一つのグループから同一ボリュームへのパスを複数設定しようとしています。 | 設定内容を見直してください。
3,1004 | 一つのポート/グループID/LUNの組に対して，複数のボリュームを設定しようとしています。 | 設定内容を見直してください。
3,1005 | パスの構成変更時，下記の事項では設定できません。（1）未実装ボリュームへの設定。（2）拡張LUの先頭以外のボリューム。（3）HIHSMのReserveボリューム。（4）On-Demand設定されたボリューム。 | 設定内容を見直してください。
3,1007 | HORCボリュームまたはHOMRCFボリュームへの最後のパスを削除しようとしました。 | LUパスの設定内容を訂正し，再び構成情報設定要求を発行してください。
3,1009 | 拡張LUとして連結するボリュームのエミュレーションタイプがOpenボリュームではありません。 | 設定内容を見直してください。
3,1010 | すでに拡張されたLUを含む拡張LUを設定しようとしています。 | 設定内容を見直してください。
3,1011 | 拡張LUとして連結させようとしているボリュームがCUにわたっています。 | 設定内容を見直してください。
3,1012 | 拡張LUとして連結するボリュームにLUパスが設定されています。 | 設定内容を見直してください。
3,1013 | 拡張LUとして連結するボリュームのエミュレーションタイプが同じではありません。 | 拡張LU設定させる場合，同一エミュレーション，同一容量のボリューム，同一のボリューム属性（Normal VolumeまたはCustomized Volume：混在指定はできません）で設定してください。
3,1015 | 解除する拡張LUにLUパスが設定されています。 | いったん対象ボリュームのパスを解除してから拡張LUを解除してください。
3,1018 | 構成変更の要素として指定されたポートがありません。 | 未実装ポートもしくはMainframe用のポートが指定されたおそれがあります。指定したポートを見直してください。
3,1020 | LUNが不正です。 | 設定内容を見直してください。
3,1021 | 指定されたボリュームがありません。 | 未実装ボリュームまたはMainframe用のボリュームが指定されたおそれがあります。指定したポートを見直してください。
3,1022 | ホストモードが不正です。 | 設定内容を見直してください。
1010,1023 | Fibreアドレスが不正です。 | 設定内容を見直してください。
3,1024 | Fibreトポロジ情報が不正です。 | 設定内容を見直してください。
3,1025 | 指定されたLUパスがありません。 | 設定内容を見直してください。
3,1027 | コマンドデバイス設定の指定値が不正です。 | 設定内容を見直してください。
3,1028 | 拡張LUとして連結できるボリューム数を超えています（MAX.36）。 | 設定内容を見直してください。
3,1029 | 拡張LUとして連結するボリュームの容量が同じではありません。または，Customized VolumeとNormal Volumeを混在して連結しようとしています。 | 拡張LUを設定する場合，同一エミュレーション，同一容量のボリューム，同一のボリューム属性（Normal VolumeまたはCustomized Volume：混在指定はできません）で設定してください。
3,1035 | CVS操作（Install CV／Volume Initialize）時，必要なSubsystem IDの設定がされていません。 | ボリューム追加による必要なSubsystem IDを設定して再び構成変更要求を実行してください（64または256のBoundary設定がありますので考慮に入れてください）。詳しくは顧客問い合わせ窓口まで問い合わせてください。
3,1036 | Customized Volume設定時，指定したサイズが範囲外です（設定値が最小値より小さい，または最大値より大きい）。 | 対象のVolumeのエミュレーションタイプによって異なるので考慮に入れてください。
3,1037 | CVを作成するための容量が論理パリティグループ内に残っていません。 | ドライブタイプおよびRAIDタイプによってParity Group内に納められるLDEV数が異なるため考慮に入れて設定してください。詳しくは顧客問い合わせ窓口まで問い合わせてください。
3,1038 | CVのエミュレーションタイプに混在できないものが指定されました。または，サポート対象外のエミュレーションタイプが設定されました。 | エミュレーションタイプによって定義が異なるので詳しくは顧客問い合わせ窓口まで問い合わせてください。
3,1039 | CVS操作時，下記の事項では設定できません。（1）LUパスが設定されているボリュームへの設定。（2）LU拡張されているボリューム。（3）LDEV Securityが設定されているボリューム。 | 対象ボリュームを見直してください。
3,1040 | 内部論理エラーが発生しています。 | 詳しくは顧客問い合わせ窓口まで問い合わせてください。
3,1041 | CVS操作で指定のCU番号，LDEV番号がほかのボリュームのものと重複しています。 | 設定内容を見直してください。
3,1043 | CVS操作で実装されていない論理パリティグループに対して操作を指示しました。 | 設定内容を見直してください。
3,1044 | CVS操作（Volume Initialize）時，Normal Volumeに復帰しなければならないボリュームの数とVolume Initializeで要求されたボリュームの数が異なっています。 | 設定内容を見直してください。
3,1045 | 指定されたSubsystem IDが既存のSubsystem IDと重複しています。 | 設定内容を見直してください。
3,1049 | CVS操作（Volume Initialize） 時，当該論理パリティグループ内にCVが設定されていません。 | 設定内容を見直してください。
3,1050 | 拡張LU構成変更時，下記の事項では設定できません。（1）HIHSM（階層制御機能）のリザーブボリューム。（2）On-Demandボリューム。 | 設定内容を見直してください。
3,1051 | CVS操作で，エミュレーションタイプ指定に誤りがあります。 | 設定内容を見直してください。
3,1059 | Fibreポート以外のポートに対してLUN Management機能（LUN Security）の設定を受け付けました。 | 設定内容を見直してください。
3,1061 | LUN Security機能が無効なポートに対してLUN Security操作をしようとしています。 | Security Switch ON状態にしてください。
3,1062 | CVS操作時，指定するエミュレーションタイプとエミュレーションタイプに合ったサイズ指定に誤りがあります。 | Mainframe系ボリュームに対してはユーザ指定シリンダ数を指定してください。Open系ボリュームに対してはユーザ指定容量を指定してください。
3,1063 | すでに登録されているものと同じWWN番号を登録しようとしました。 | 設定内容を見直してください。
1110,1064 | すでに登録されているものと同じWWNを登録しようとしました。 | 設定内容を見直してください。
3,1065 | すでに登録されているものと同じWWNニックネームまたはHost Groupニックネームを登録しようとしました。 | 設定内容を見直してください。
1110,1065 | すでに登録されているものと同じWWNニックネームまたはHost Groupニックネームを登録しようとしました。 | 設定内容を見直してください。
3,1066 | 登録されていないWWN番号が指定されています。（削除時または変更時） | 設定内容を見直してください。
3,1067 | すでに登録されているものと同じホストグループ番号を登録しようとしています。 | 設定内容を見直してください。
3,1068 | 登録されていないホストグループが指定されました。 | 指定内容を訂正してください。
3,1074 | CVS操作（Install CV）時に指定されたCUは設定できません。 | 指定内容を訂正してください。
3,1075 | CVS操作（Volume Initialize，Install CV，Volume to Space）を一回の構成情報設定要求に混在して指定しています。 | CVS操作をする場合は，どれか一つの設定をしてください。
3,1101 | 未実装ボリュームに対して，CVS操作が要求されました。 | 指定内容を訂正してください。
3,1102 | パリティグループ内には最低一つのLDEVが必要であるため，これ以上の減設はできません。 | 指定内容を訂正してください。
3,1103 | CVS操作で実装されていないパリティグループに対して操作指示を出しています。 | 指定内容を訂正してください。
3,1104 | CVS操作なしでSubSystem IDを設定しようとしました。 | Subsystem IDはCVS操作と合わせて変更要求してください。
3,1108 | コマンドデバイスの構成変更時，下記の事項では設定できません。（1）HIHSM用のReserveボリューム。（2）On-Demandボリューム。（3）OPEN系ボリューム（未実装ボリュームを含む）以外のボリューム。 | コマンドデバイス設定対象ボリュームを見直してください。
1110,1110 | Host GroupおよびWWNで使用するニックネームに指定できない文字が指定されました。 | ¥/:,;*?"<>|および先頭・末尾のブランクは使用できません。
3,1111 | LUN-Securityの構成変更要求時，ニックネームが指定されていません。 | Host Groupのニックネームは必ず指定してください。
3,1113 | CVS操作で作成しようとしていたボリュームはHPAV機能として使用中のボリュームです。 | 指定ボリュームIDを変えるか，HPAVの設定を解除してください。
3,1116 | WWN登録時，値を指定していません。またはWWNの値に0が設定されています。 | WWN値を必ず設定してから構成変更要求を実行してください。
3,1123 | コマンドデバイスセキュリティを設定する要求が発行されましたが，当該ボリュームのコマンドデバイスが設定されていません。 | コマンドデバイスセキュリティ設定をする場合は，コマンドデバイスを設定しておくか同時に設定するようにしてください。
3,1124 | コマンドデバイス・コマンドデバイスセキュリティの設定方法に誤りがあります。同一ボリュームに対して，以下のような設定はできません。（1）コマンドデバイス設定＋コマンドデバイスセキュリティ解除。（2）コマンドデバイス解除＋コマンドデバイスセキュリティ設定。 | 指定内容を訂正してください。
3,1125 | WWN登録時，WWNを登録するホストグループがありません。 | 指定内容を訂正してください。
3,1126 | 拡張LUを構成しようとしているボリュームの中にコマンドデバイスが設定されているボリュームがあります。 | 指定内容を訂正してください。
3,1127 | CHA高速モードが指定されましたが，未実装CHAに対して指定されています。 | チャネルパッケージを見直してください。
3,1128 | チャネルスピードの変更が要求されましたが，指定されたCHAではサポートしていません。 | チャネルパッケージを見直してください。
3,1129 | LUN-Security操作でWWN登録時，登録できるWWN数（MAX.255）を超えました。 | 設定内容を見直してください。
3,1130 | Host GroupニックネームおよびWWNニックネーム登録時，指定できない文字が指定されました（xx-G00：xxはポート名称（1A，1Bなど））。 | システムでデフォルトのニックネームはLUNセキュリティ操作で使用できません。ほかの名前を使用してください。
3,1131 | ホストグループ設定時（追加／変更／削除），Port内に設定できる最大値を超えました（0～127の範囲）。 | 設定内容を見直してください。
3,1132 | WWN設定時（追加／変更），Port内に設定できる最大値を超えました（0～254の範囲）。 | 設定内容を見直してください。
3,1133 | ホストモード設定時，ポート内に設定できるホストグループIDの最大値を超えました。 | 設定内容を見直してください。
3,1134 | パス設定時（追加／削除），Port内に設定できる最大値を超えました（Security Switch OFF時：256個／Security Switch ON時：512個）。 | 設定内容を見直してください。
3,1135 | Port情報（Fibre Address／Fibre Topology／Channel Speed）設定時，同一Portに変更指示が複数設定されました。 | 設定内容を見直してください。
3,1136 | CHA高速モード指定時，同一Portに変更指示が複数設定されました。 | 設定内容を見直してください。
3,1137 | LUSE設定時，DKCで設定できる最大数（MAX.4096）を超えた指示がされました。 | 設定内容を見直してください。
3,1140 | Port Groupの設定がされているため，変更できません。 | Port Groupの設定を解除してください。
3,1142 | 指定されたLDEVはLDEV Securityの設定があるため変更できません。 | 指定LDEVのLDEV Security設定を解除した後に，再び指定してください。
3,1143 | 通常は発生しないエラーです。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 | 通常は発生しないエラーです。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
3,1144 | CVS操作の指定をしたLDEVは，拡張LU設定されています。 | 指定したLDEVの拡張LU設定を解除した後に，再び指定してください。
3,1145 | E-NASのポートに対してFibre Address，Topology，ChannelSpeed，セキュリティスイッチ，Initiator/Targetの変更処理を実行しようとしました。 | 設定内容を見直してください。
3,1146 | E-NASのUserグループにパスを追加しようとしましたがSystem LU未確定状態のため追加できません。 | SVPで，System LUを設定してください。
3,1147 | E-NASのSystem LU用に定義されたLDEVに対してパス追加を実行しようとしました。 | 設定内容を見直してください。
3,1148 | 中間ボリュームをE-NASのUserLUとして指定した。 | 設定内容を見直してください。
3,1149 | E-NASのSystem LUグループにパスの設定（追加/削除）をしようとしました。 | 設定内容を見直してください。
3,1150 | E-NASのSystem LU用に定義されたLDEVに対してコマンドデバイスを指定しました。 | 設定内容を見直してください。
3,1151 | E-NAS用のパッケージ（CHA）を指定してspeedモードを変更しようとしました。 | 設定内容を見直してください。
3,1154 | OPEN-V指定時，容量が異なるLDEVをLUSE含みで指定しました。 | 通常は，発生しません。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
3,1156 | OPEN-V指定時，CUが異なるLDEVをLUSE含みで指定しました。 | 設定内容を見直してください。
3,1159 | OPEN-V指定時，LUSE含みで指定した容量が2[TB]を超えています。 | 設定内容を見直してください。
3,1169 | 新旧の混在設定で同一LogicalPGを指定しました。 | 通常は，発生しません。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
3,1175 | iSCSIポートに対してFibreポートの設定はできません。 | 設定内容を見直してください。
3,1176 | iSCSIのパッケージに対して高速モードは設定できません。 | 設定内容を見直してください。
3,1180 | System-LUの指定とそのほかのLUの指定を1PDUで実行しました。 | 設定内容を見直してください。
3,1181 | 指定されたパスの追加指示はHORCのペアがあるボリュームのため実行できません。 | 設定内容を見直してください。
3,1182 | LUSEの設定で2TB以上を設定しようとしました。 | 設定内容を見直してください。
3,1183 | 高速モードPCBのポートに対し，Point to Pointを設定しようとしました。 | 設定を見直してください。
3,1184 | 高速モード時，重複するFibreAddressに設定しようとしました。 | 設定を見直してください。
3,1192 | iSCSIポートにパスを設定しているボリュームにコマンドデバイスの設定はできません。 | 設定を見直してください。
3,1201 | CHA高速モードが指定されましたが，指定されたパスの中に高速モードを設定できないものが含まれています（CHA SPEEDがそろっていません）。 | 設定を見直してください。
3,1203 | CHA高速モードが指定されましたが，指定されたポートのFiber Address内に高速モードを設定できないものが含まれています（Fibre Addressがそろっています）。 | 設定を見直してください。
3,1204 | CHA高速モードが指定されましたが，指定されたポート内のトポロジ内に高速モードを設定できないものが含まれています（FC-AL指定でそろっていません）。 | 設定を見直してください。
3,1350 | パス設定しようとしたポートはFibre HORC用のポートであるため，使用できません。 | パス設定できるようにするためには，該当するポートの属性を変更してください。属性（TarGetまたはRCU TarGet属性に変更してください）。
3,1351 | CHA高速モードを設定しようとしたポートの中に属性が異なるものが含まれています。 | CHA高速モードを設定する場合は，ポート属性を統一して設定してください。
3,1352 | 設定しようとしたポートにはFibre HORC用の論理パスが設定されているため，変更できません。 | 論理パスを解除して，再び構成変更要求を実行してください。
3,1353 | 設定しようとしたポートにはS-VOL論理パスが設定してあるため，設定できません。 | RCU TarGetポートに設定してあるS-VOL論理パスを消去して設定する必要があります。再び構成変更要求を実行してください。
3,1354 | 設定しようとしたポートがInitiator属性であるため，変更できません。 | ポート属性を変更してください（TarGetまたはRCU TarGet属性に変更してください）。
3,1355 | 設定しようとしたポートがInitiator属性であるため，変更できません。 | ポート属性を変更してください（TarGetまたはRCU TarGet属性に変更してください）。
3,1356 | 設定しようとしたポートがInitiator属性であるため，変更できません。 | ポート属性を変更してください（TarGetまたはRCU TarGet属性に変更してください）。
3,1357 | 設定しようとしたPortは，Fibre True Copy用のPortのため，設定できません。 | 論理パスを削除してから設定し直してください。
3,1600 | LUN Managementの機能を使用するためのP.PがINSTALLされていません。またはP.Pの期限切れのため使用できなくなりました。 | 対象のP.PをINSTALLしてください。（なお，P.Pには3種類の体系があるため，期限切れ後にP.P INSTALL操作をする場合にはINSTALL操作ができない場合があります）。
3,1601 | Open Volume Managementの機能を使用するためのP.PがINSTALLされていません。またはP.Pの期限切れのため使用できなくなりました。 | 対象のP.PをINSTALLしてください。（なお，PPには3種類の体系があるため，期限切れ後にP.P INSTALL操作をする場合にはINSTALL操作ができない場合があります）。
3,1602 | Volume Managementの機能を使用するためのP.PがINSTALLされていません。またはP.Pの期限切れのため使用できなくなりました。 | 対象のP.PをINSTALLしてください。（なお，PPには3種類の体系があるため，期限切れ後にP.P INSTALL操作をする場合にはINSTALL操作ができない場合があります）。
3,1603 | Open Cache Managementの機能を使用するためのP.PがINSTALLされていません。またはP.Pの期限切れのため使用できなくなりました。 | 対象のP.PをINSTALLしてください。（なお，PPには3種類の体系があるため，期限切れ後にP.P INSTALL操作をする場合にはINSTALL操作ができない場合があります）。
4105,1603 | Open Cache Managementの機能を使用するためのP.PがINSTALLされていません。またはP.Pの期限切れのため使用できなくなりました。 | 対象のP.PをINSTALLしてください。（なお，PPには3種類の体系があるため，期限切れ後にP.P INSTALL操作をする場合にはINSTALL操作ができない場合があります）。
3,1604 | Cache Managementの機能を使用するためのP.PがINSTALLされていません。またはP.Pの期限切れのため使用できなくなりました。 | 対象のP.PをINSTALLしてください。（なお，PPには3種類の体系があるため，期限切れ後にP.P INSTALL操作をする場合にはINSTALL操作ができない場合があります）。
3,2002 | DKC（SVP）間の通信上の接続に失敗しました。 | LANの設定を見直してください。見直し後，同じ操作をしても現象が変わらない場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
3,2003 | 構成情報の取得に失敗しています。 | SVPからDKCの状態が正常になっているかを確認してください。確認後，同じ操作をしても現象が変わらない場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
3,2004 | アプリケーションが必要とするファイルがロードできません。 | メモリーが不足していると考えられますので，SVPをリブートして再び実行してください。それでも現象が変わらない場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
3,2005 | アプリケーションが必要とするメモリが確保できません。 | メモリーが不足していると考えられますので，SVPをリブートして再び実行してください。それでも現象が変わらない場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
3,2009 | SVPとDKCのマイクロコードのバージョンが不一致です。 | SVPとDKCのマイクロコードのバージョンを見直してください。
3,2010 | 対象パス/ボリュームに対するホスト側からのI/Oが発生しているおそれがあります。 | 対象パス/ボリュームに対するホスト側からのI/Oが発生していないかを確認してください。
3,2011 | DKCの状態（閉塞していないか）を確認してください。 | 見直し後，同じ操作をしても現象が変わらない場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
3,2012 | ポート閉塞エラーが発生しました。 | 顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
2,2013 | 異なるPPの構成変更要求が同時にきています。 | 設定内容を見直してから再実行してください。
3,2013 | ダウンロードエラーが発生しました。 | 顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
3,2014 | ポート回復エラーが発生しました。 | 顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
3,2015 | SVP-DKC間で通信エラーが発生しています。 | LANの設定を見直してください。見直し後，同じ操作をしても現象が変わらない場合は，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
2,2016 | 他ユーザが構成変更をしているか，または構成変更中です。 | しばらくしてからやり直してください。
3,2016 | SNMPユーザまたは保守員がModifyモードでアクセスしています。 | しばらくしてからやり直してください。
3,2017 | ロックが解除されました。 | 再び，ロックを取り直してから構成変更をしてください。
3,2022 | DKCでCVS処理中です。 | 時間を空けてから，再び構成変更要求を発行してください。
3,2033 | 初期起動中または内部リフレッシュ中です。 | 時間を空けてから，再び構成変更要求を発行してください。
3,2081 | CVS増減設処理中に，障害が発生しました。 | 顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
3,2082 | ホストがマウントしている状態にあるか，クラスタ構成を設定しているおそれがあります。 | ホストがマウントしている状態にあるか，クラスター構成を設定しているおそれがありますので，これらの状態を解除してください。
3,2083 | DKC側の構成変更処理でエラーが発生しました。 | DKCの状態を確認し，現在の構成設定状態を確認してください。必要であれば，設定操作を再実行してください。
3,2084 | 構成変更の結果が不明です。 | DKCの状態を確認し，現在の構成設定状態を確認する。必要であれば，設定操作を再実行してください。
3,2085 | CVS操作の事前チェックでエラーになっています。（HORC/HOMRCFのCOPY中） | しばらくしてから再実行してください。
3,2086 | CVS操作の事前チェックでエラーになっています（HORC/HOMRCFの構成定義がされています）。 | HORC/HOMRCFの構成定義を解除してから再実行してください。
3,2087 | CVS操作の事前チェックでエラーになっています。（MainframeホストからVary Onlineされている） | つながっているMainframeホストをVary OffLineしてください。
3,2088 | CVS操作の事前チェックでエラーになっています（HRCがサスペンド中です）。 | 交替パスを追加してください。
3,2089 | CVS操作の事前チェックでエラーになっています（当該CHAはHORCのMCUとRCU間の最後のパスを含んでいるおそれがあります）。 | 先にMCUから交代パスがあることを確認してください。
3,2090 | CVS操作の事前チェックでエラーになっています（HOMRCFの設定があります）。 | HOMRCFの設定を解除させるか，I/Oを停止させてから再実行してください。
3,2091 | CVS操作の事前チェックでエラーになっています（HOMRCFのバックアップサーバが動作中です）。 | バックアップサーバを停止させてから再実行してください。
3,2092 | CVS操作の事前チェックでエラーになっています（HOMRCFのペアが含まれています）。 | HOMRCFのペアを分割してください。
3,2093 | CVS操作の事前チェックでエラーになっています（HOMRCFのペアが含まれています）。 | HOMRCFのペアを再同期してください。
3,2094 | CVS操作の事前チェックでエラーになっています（HOMRCFのペアが含まれています）。 | HOMRCFのボリュームをSimplexに変更してください。
3,2095 | CVS操作の事前チェックでエラーになっています（保守系の処理が実施中です）。 | しばらくしてから再実行してください。
3,2096 | CVS操作の事前チェックでエラーになっています（メイン側で機能未サポートです。当該機能をサポートしていません）。 | 顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
3,2097 | 当該WWNはI/OありWWN，未登録WWN，またはグループに指定しているWWNに対して要求しました。 | 指定WWNを見直して，登録済みかどうかを確認する，ホストグループから解除する，またはホストからのI/Oを停止した後に，再実行してください。
3,2170 | Extended Copy Manager動作中のI/Oが停止していないおそれがあります。 | Extended Copy Manager動作中のI/Oを停止してください。
3,2201 | Open LDEV Guardの設定がある為処理できません。 | 指定内容を訂正してから再実行してください。
3,3000 | アプリケーション内で必要とする外部関数ポインタの取得に失敗しました。 | SVPをリブート後，再び同じ操作をしてください。現象が変わらなければ，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
3,3001 | アプリケーション内で必要とする外部関数ポインタの取得に失敗しました。 | SVPをリブート後，再び同じ操作をしてください。現象が変わらなければ，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
3,3002 | アプリケーション間のインタフェースが不一致状態になっています。 | SVPをリブート後，再び同じ操作をしてください。現象が変わらなければ，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
3,3003 | 予期しないエラーが発生しました。 | SVPをリブート後，再び同じ操作をしてください。現象が変わらなければ，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
3,3004 | 構成情報の管理処理で失敗しています。 | SVPをリブート後，再び同じ操作をしてください。現象が変わらなければ，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
3,3005 | 構成情報の管理処理で失敗しています。 | SVPをリブート後，再び同じ操作をしてください。現象が変わらなければ，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
3,3006 | アプリケーション内で必要とするファイルへのアクセスエラーが発生しました。 | SVPをリブート後，再び同じ操作をしてください。現象が変わらなければ，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
3,3007 | アプリケーション内のインタフェース論理エラーを検出しました。または，登録されていないエラーが発生しました。 | 顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
1,4002 | 認証ファイルにデータが一つも登録されていないためログインできません。 | 認証データを登録する必要があります。保守員を呼んでください。
1,4003 | ユーザIDが不正なため，ログインできません。 | 正しいユーザIDを入力して，ログインを再実行してください。
1,4004 | パスワードが不正です。 | 正しいパスワードを入力して，ログインを再実行してください。
*,4005 | すでに同じユーザ名でログインされています。 | しばらく待った後，再実行してください。
*,4011 | RMIオブジェクトがない，または，強制ログオフされました。 | 再びログインしてください。
*,4012 | RMIの最大同時接続数を超えています。 | 接続できるユーザ数の最大に達しています。しばらく待った後，再試行してください。
*,4020 | ロックが強制解除されました。 | ロックが解除されました。必要であれば再びロックをしてください。
405,5047 | INSTALL/DEINSTALL実行時にエラーが発生しました。 | 何回実行しても発生する場合は保守員を呼んでください。
405,5070 | P.Pコードが一致しません。 | P.Pコードを見直して，再び設定してください。
*,5132 | すでに同名のユーザがログインしています。 | 別のユーザでログインしてください。
*,5510 | このストレージ装置は構成情報変更中または保守作業中です。時間を空けてから再実行してください。 | 時間を空けてから再実行してください。
*,5511 | 本機能に必要なP.PがINSTALLされていません。 | 本機能に必要なP.PをINSTALLしてから再実行してください。
*,5626 | 指定されたボリュームはLDEV Guard対象に設定されているため使用できません。 | LDEV Guardの設定を変更してください。
7010,5653 | この操作は拒否されました。指定したボリュームはiSCSIポートに対してパスがあります。 | iSCSIポートからのパスがないボリュームを選択してください。
8105,5789 | 中間ボリュームはコマンドデバイスとして指定できません。 | LDEVの指定を見直してください。
4,6001 | タイムアウトが発生しました。SVPを再起動します。再起動後，再実行してください。 | 何回実行しても発生する場合は保守員を呼んでください。
2,6502 | ストレージ装置は処理中です。 | しばらく待った後，再試行してください。
1010,6509 | 指定されたホストモードは不正です。 | ホストモードの指定を見直してください。
6005,8940 | 指定したR-VOLがLDEV GuardによってRead Only属性になっているため，操作が失敗しました。 | 指定したR-VOLがLDEV GuardでRead Only属性になっているか確認してください。
6005,8944 | 指定したS-VOLは，Open LDEV Guardによって変更されたS-VOLの属性によって使用できません。 | 指定したS-VOLの状態を確認してください。
6005,8974 | P-VOLはiSCSIポートからパスを定義されているためペア形成できません。 | 指定したP-VOLの状態を確認してください。
6005,8975 | S-VOLはiSCSIポートからパスを定義されているためペア形成できません。 | 指定したS-VOLの状態を確認してください。
2,9000 | ほかのユーザがモディファイモードでアクセスしています。 | しばらく待った後，再試行してください。

16.4 Universal Storage Platform V/VMのメッセージ

Device Managerが出力するメッセージの中には，メッセージの一部としてストレージシステムが出力するメッセージを含むものがあります。ここでは，Device Managerのメッセージに含まれるUniversal Storage Platform V/VMのエラーメッセージについて説明します。

Device ManagerのメッセージにUniversal Storage Platform V/VMのメッセージが含まれる場合，Device Managerのメッセージには，Universal Storage Platform V/VMのメッセージのエラーコードが2種類表示されます。Device Managerが表示するUniversal Storage Platform V/VMのメッセージを次の表に示します。次の表に記載していないUniversal Storage Platform V/VMのエラーメッセージについては，Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。

メッセージ中の「%s」は文字列の変数，「%d」は数値の変数を示します。

「HSSC」は，日立ソリューションサポートセンター（顧客問い合わせ窓口）を示します。

エラーコード1が60xx（xxは2桁の数字）のメッセージは，TrueCopy for MainframeまたはTrueCopyを使用時に表示されるメッセージを示します。このマニュアルではTrueCopy for Mainframeを使用時に表示されるメッセージ文を示しています。TrueCopyをご使用時は，M-VOLがP-VOL，R-VOLがS-VOLとして表示されます。

参考：以下に示すメッセージの一覧では，エラーコード1とエラーコード2をコンマで区切って示します。アスタリスク（*）はエラーコードの出力が可変であることを示しています。エラーコードに，この節で示す数値以外の数値が出力された場合は，「*，*」で示すメッセージの説明を参照してください。

参考：確認メッセージの場合，対処を記載していないことがあります。

表16-4 Universal Storage Platform V/VMのメッセージ

エラーコード | 説明 | 対処
*,* | サブシステムでエラーが発生しました。この問題を解決できないときは，顧客問い合わせ窓口に連絡してください。 | 繰り返し起こる場合は顧客問い合わせ窓口に連絡してください。
2,5510 | ディスクサブシステムが内部処理中，または他のユーザが構成変更中です。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
2,56525 | 複数のSLPRに渡った設定があるため，分割ストレージ管理者からストレージ管理者に使用権限が移行しています。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
2,58578 | ディスクサブシステム内でエラーが発生しました。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
3,2003 | ボリュームの移動やQuickRestoreなどが実行中です。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
3,2033 | SVP側が準備中です。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
3,2100 | ディスクサブシステムとの通信中にエラーが発生しました。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
5,66101 | SVPの初期化で起動に失敗した機能があるため，この機能は使用できません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
305,56525 | 複数のSLPRに渡った設定があるため，分割ストレージ管理者からストレージ管理者に使用権限が移行しています。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
405,5047 | プログラムプロダクトのインストールまたはアンインストール実行中にエラーが発生しました。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
405,5503 | パーマネントキーがインストールされているオプションにエマージェンシキーをインストールしようとしました。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,8971 | ディスクサブシステムとの通信中にエラーが発生しました。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66501 | 1つの外部ボリューム内に定義できるLDEV数が最大値を超えました。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66502 | 指定されたExGはすでに使用されています。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66503 | LDKC，CU，LDEVが使用できる範囲内で設定されていません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66504 | 指定されたLDKC:CU:LDEVはすでに使用されています。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66505 | 32LDEV番号ごとに区切られた範囲内で他のエミュレーショングループに割り当てられています。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66506 | 指定されたSSIDはすでに使用されています。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66507 | 対象の外部ボリュームは閉塞状態，または容量が使用できる範囲内で設定されていません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66508 | 指定されたLDEVの容量が正しくありません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66509 | 外部ボリュームに定義したLDEV容量の合計が外部ボリュームサイズを超えています。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66512 | 指定したCLPRは実装されていません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66514 | 当該SLPRで使用できないLDKC:CUが指定されています。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66515 | 当該SLPRで使用できないSSIDが指定されています。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66517 | 対象の外部ボリュームはすでにマッピング済みか，マッピングの設定が行われています。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66518 | PathGroupに定義されたサブシステム間パス構成と当該外部ボリュームのサブシステム間パス構成が一致しません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66675 | パラメータの構文が正しくありません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66693 | データ引き継ぎボリュームとして正しいパラメータが設定されていません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66694 | RemoteCommandDeviceとして正しいパラメータが設定されていません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66695 | 指定されたPortはExternalポートではありません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66698 | 外部ボリュームに対して設定できる交替パスの定義数が最大数を超えています。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66702 | PathGroupの値が使用できる範囲内で設定されていません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66705 | 指定可能なPort番号ではありません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66710 | LUNの値が使用できる範囲内で設定されていません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66713 | ExGの値が使用できる範囲内で設定されていません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66715 | Attributeが正しくありません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66718 | CLPRの値が使用できる範囲内で設定されていません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66720 | 指定可能なエミュレーションタイプではありません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66722 | CacheModeの設定が正しくありません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66724 | InflowControlの設定が正しくありません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66736 | LDKCの値が使用できる範囲内で設定されていません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66739 | CUの値が使用できる範囲内で設定されていません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66742 | LDEVの値が使用できる範囲内で設定されていません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66744 | LDEV容量の値が使用できる範囲内で設定されていません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66747 | SSIDの値が使用できる範囲内で設定されていません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66797 | 下位階層のパラメータにエラーがあります。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66798 | 指定したWWNが見つかりませんでした。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
605,66799 | 指定した外部ボリュームが見つかりませんでした。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
1005,1128 | チャネルスピードの変更が要求されましたが，指定されたCHAではサポートしていません。 | チャネルパッケージを見直してください。
1005,2100 | ディスクサブシステムとの通信中にエラーが発生しました。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
1005,56525 | 複数のSLPRに渡った設定があるため，分割ストレージ管理者からストレージ管理者に使用権限が移行しています。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
1305,66572 | 宣言文の構文が正しくありません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
1305,66573 | 行数，または一行分の文字数が最大数を超えています。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
1305,66574 | スプレッドシートの要素として解釈できない行があります。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
1305,66575 | スプレッドシートを実行する装置の装置製番と一致していません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
1305,66576 | プログラムプロダクト固有の操作タグが1つも設定されていません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
1305,66577 | 宣言文のバージョン番号，またはプログラムプロダクトが正しくありません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
1305,66578 | スプレッドシート実行中にエラーがありました。各パラメータの実行結果を確認してください。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
1305,66675 | パラメータの構文が正しくありません。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
3005,8971 | ディスクサブシステムとの通信中にエラーが発生しました。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
3005,56525 | 複数のSLPRに渡った設定があるため，分割ストレージ管理者からストレージ管理者に使用権限が移行しています。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
3005,58572 | ディスクサブシステムとの通信中にエラーが発生しました。しばらくしてから再操作してください。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
4105,56525 | 複数のSLPRに渡った設定があるため，分割ストレージ管理者からストレージ管理者に使用権限が移行しています。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
5105,56525 | 複数のSLPRに渡った設定があるため，分割ストレージ管理者からストレージ管理者に使用権限が移行しています。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
5205,56525 | 複数のSLPRに渡った設定があるため，分割ストレージ管理者からストレージ管理者に使用権限が移行しています。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
5305,56525 | 複数のSLPRに渡った設定があるため，分割ストレージ管理者からストレージ管理者に使用権限が移行しています。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
8005,5510 | ディスクサブシステムが内部処理中，または他のユーザが構成変更中です。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
8005,56525 | 複数のSLPRに渡った設定があるため，分割ストレージ管理者からストレージ管理者に使用権限が移行しています。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
8105,2033 | SVP側が準備中です。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
8105,6999 | 構成情報が変更されている可能性があります。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。
9605,56525 | 複数のSLPRに渡った設定があるため，分割ストレージ管理者からストレージ管理者に使用権限が移行しています。 | Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。

16.5 Virtual Storage Platformのメッセージ

Device Managerが出力するメッセージの中には，メッセージの一部としてストレージシステムが出力するメッセージを含むものがあります。

Device ManagerのメッセージにVirtual Storage Platformのメッセージが含まれる場合，Device Managerのメッセージには，Virtual Storage Platformのメッセージのエラーコードが2種類表示されます。Virtual Storage Platformのエラーメッセージについては，Storage Navigatorのメッセージマニュアルを参照してください。

付録A. このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

この付録の構成

A.1 関連マニュアル

A.2 このマニュアルでの表記

A.3 このマニュアルで使用している略語

A.4 KB（キロバイト）などの単位表記について

A.1 関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

Hitachi Command Suite Software ユーザーズガイド（3020-3-W02）

Hitachi Command Suite Software CLI リファレンスガイド（3020-3-W03）

Hitachi Command Suite Tiered Storage Manager Software CLI リファレンスガイド（3020-3-W04）

Hitachi Command Suite Software インストールガイド（3020-3-W07）

Hitachi Command Suite Software システム構成ガイド（3020-3-W08）

Hitachi Command Suite Software Mainframe Agent ユーザーズガイド（3020-3-W09）

Hitachi Command Suite Software Plug-in for Virtualization Server Provisioning ユーザーズガイド（3020-3-W25）

Hitachi Command Suite Tuning Manager Software 運用管理ガイド（3020-3-W41）

Hitachi Command Suite Tuning Manager Software インストールガイド（3020-3-W42）

Hitachi Command Suite Tuning Manager - Agent for RAID（3020-3-W44）

Hitachi Command Suite Tuning Manager - Storage Mapping Agent（3020-3-W45）

Hitachi Command Suite Tuning Manager - Agent for SAN Switch（3020-3-W46）

Hitachi Command Suite Tuning Manager - Agent for Network Attached Storage（3020-3-W47）

Hitachi Command Suite Replication Manager Software ユーザーズガイド（3020-3-W81）

Hitachi Command Suite Replication Manager Software システム構成ガイド（3020-3-W82）

Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI ユーザーズガイド（3020-3-W83）

Hitachi Command Suite Replication Manager Software Application Agent CLI リファレンスガイド（3020-3-W84）

Hitachi Business Continuity Manager メッセージ

Virtual Storage Platformの各種マニュアル

Universal Storage Platform V/VMの各種マニュアル

Hitachi USPの各種マニュアル

SANRISE9900Vの各種マニュアル

Hitachi Unified Storageの各種マニュアル

Hitachi AMS2000/AMS/WMS/SMSの各種マニュアル

SANRISE9500Vの各種マニュアル

A.2 このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，製品名を次のように表記しています。

表記
製品名

Backup Exec
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

JP1/VERITAS Backup Exec

Symantec™ Backup Exec™

BC Manager
Business Continuity Manager
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Hitachi Business Continuity Manager Basic

Hitachi Business Continuity Manager Extended CT Group

Hitachi Business Continuity Manager UR 4x4 Extended CTG

Copy-on-Write Snapshot
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Copy-on-Write-Snapshot

Copy-on-write-Snapshot

Snapshot XP

XP Snapshot

COW Snapshot
Hitachi Copy-on-Write Snapshot

DAMP
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

ディスクアレイ管理プログラム2

Disk Array Management Program 2

Device Manager Web Client
Device Manager GUI

Dynamic Link Manager
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Hitachi Dynamic Link Manager

Hitachi Dynamic Link Manager EX

Dynamic Provisioning
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Hitachi Dynamic Provisioning Software

Dynamic Provisioning

Thin Provisioning

HDI
Hitachi Data Ingestor

HDP
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Hitachi Dynamic Provisioning

Thin Provisioning

HDT
Hitachi Dynamic Tiering Software

Hitachi AMS
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Hitachi Adaptable Modular Storageシリーズ

BladeSymphony専用エントリークラスディスクアレイ装置 BR150

Hitachi AMS/WMS
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Hitachi Adaptable Modular Storageシリーズ

Hitachi Tape Modular Storageシリーズ

Hitachi Workgroup Modular Storageシリーズ

BladeSymphony専用エントリークラスディスクアレイ装置 BR150

BladeSymphony専用エントリークラスディスクアレイ装置 BR50

Hitachi AMS2000/AMS/WMS/SMS
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Hitachi Adaptable Modular Storage 2000シリーズ

Hitachi Adaptable Modular Storageシリーズ

Hitachi Tape Modular Storageシリーズ

Hitachi Workgroup Modular Storageシリーズ

BladeSymphony専用エントリークラスディスクアレイ装置 BR150

エントリークラスディスクアレイ装置 BR1600シリーズ

BladeSymphony専用エントリークラスディスクアレイ装置 BR50

Hitachi Simple Modular Storageシリーズ

Hitachi SMS
Hitachi Simple Modular Storageシリーズ

Hitachi USP
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Hitachi Universal Storage Platform

Hitachi Network Storage Controller

Hitachi Universal Storage Platform H12000

Hitachi Universal Storage Platform H10000

HP-PA
HP StorageWorks XP Performance Advisor Software

HUS100
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Hitachi Unified Storage 150

Hitachi Unified Storage 130

Hitachi Unified Storage 110

エントリークラスディスクアレイ装置 BR1650シリーズ

HUS150
Hitachi Unified Storage 150

HUS VM
Hitachi Unified Storage VM

HVFP
Hitachi Virtual File Platform

JDK
Java Development Kit

JP1/IM - View
次の製品を区別する必要がないときの表記です。

JP1/Integrated Manager - View

JP1/Integrated Manager - Console View

JP1/Integrated Management - View

JVM
Java Virtual Machine

Linux
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Red Hat Enterprise Linux®

SUSE Linux® Enterprise Server

LUNM
LUN Manager

Mainframe Agent
Hitachi Device Manager Mainframe Agent

NAS Manager
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Hitachi Network Attached Storage/Management

NAS Blade Manager

NetBackup
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

JP1/VERITAS NetBackup

Veritas NetBackup

Protection Manager
Hitachi Protection Manager

QuickShadow
Hitachi QuickShadow

RAID Manager
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

RAID Manager

Hitachi RAID Manager

P9000 RAID Manager

Replication Manager Web Client
Replication Manager GUI

SANRISE9500V
SANRISE9500Vシリーズ

SANRISE9900V
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

SANRISE9900Vシリーズ

SANRISE H1024

SANRISE H128

ShadowImage
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Business Copy XP

Hitachi ShadowImage

HOMRCF(Hitachi Open Multiple RAID Coupling Feature)

ShadowImage

ShadowImage in-system replication

ShadowImage-Mainframe

Hitachi ShadowImage for Mainframe

XP Business Copy

Storage Navigator
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Storage Navigator

Remote Console - Storage Navigator

Storage Navigator Modular 2
Hitachi Storage Navigator Modular 2

TrueCopy
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

TrueCopy Async

TrueCopy Sync

TrueCopy Extended Distance

TrueCopy Async
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Hitachi Open Remote Copy Asynchronous

Hitachi TrueCopy Asynchronous

TrueCopy Asynchronous

Hitachi TrueCopy-Mainframe Asynchronous

Hitachi TrueCopy Asynchronous for Mainframe

Continuous Access XP Extension

Continuous Access XP Asynchronous

XP Continuous Access Asynchronous

TrueCopy Async for MF

TrueCopy Sync
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

HORC(Hitachi Open Remote Copy)

Hitachi TrueCopy

TrueCopy

Hitachi TrueCopy Basic

TrueCopy remote replication

Hitachi TrueCopy-Mainframe

Hitachi TrueCopy for Mainframe

Continuous Access Synchronous

Continuous Access XP

Continuous Access XP Synchronous

XP Continuous Access Synchronous

TrueCopy for MF

Tuning Manager
Hitachi Tuning Manager

Universal Replicator
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Universal Replicator

Hitachi Universal Replicator for Mainframe

Continuous Access XP Journal

XP Continuous Access Journal

Universal Replicator for MF

Universal Storage Platform V/VM
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Hitachi Universal Storage Platform V

Hitachi Universal Storage Platform VM

Hitachi Universal Storage Platform H24000

Hitachi Universal Storage Platform H20000

UNIX
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Solaris

AIX

Linux®

HP-UX

Virtual Storage Platform
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Hitachi Virtual Storage Platform

Hitachi Virtual Storage Platform VP9500

VMware
VMware®

VMware ESX
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

VMware vSphere® ESX

VMware vSphere® ESXi™

VMware vCenter Server
VMware vCenter™ Server

VxVM
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Veritas Volume Manager

Veritas Volume Manager for Windows

エンタープライズクラスストレージ
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

Virtual Storage Platform

Universal Storage Platform V/VM

Hitachi USP

SANRISE9900V

ミッドレンジストレージ
次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

HUS100

Hitachi AMS2000

Hitachi SMS

Hitachi AMS/WMS

SANRISE9500V

A.3 このマニュアルで使用している略語

このマニュアルで使用する主な英略語を次に示します。

英略語 | 英字での表記
AL | Arbitrated Loop
API | Application Programming Interface
ASCII | American Standard Code for Information Interchange
BCM | Business Continuity Manager
BIOS | Basic Input/Output System
C/T | ConsisTency
CCR | Cluster Continuous Replication
CHA | CHannel Adapter
CHAP | Challenge Handshake Authentication Protocol
CIFS | Common Internet File System
CIM | Common Information Model
CLI | Command Line Interface
CLPR | Cache Logical PaRtition
CPU | Central Processing Unit
CSR | Certificate Signing Request
CSV | Comma-Separated Values
CT | ConsisTency
CTG | ConsisTency Group
CTL | ConTroLler
CU | Control Unit
CV | Custom Volume
CVS | Custom Volume Size
DAD | Device Address Domain
DAMP | Disk Array Management Program
DASD | Direct Access Storage Device
DB | DataBase
DBMS | DataBase Management System
DC | Direct Current
DCR | Dynamic Cache Residency
DEVN | DEVice Number
DFW | DASD Fast Write
DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol
DKA | DisK Adapter
DKC | DisK Controller
DKU | DisK Unit
DLL | Dynamic-Link Library
DM-LU | Differential-Management LU
DN | Distinguished Name
DNS | Domain Name System
DOM | Document Object Model
DP | Dynamic Provisioning
DTD | Document Type Definition
ENC | ENClosure
EXCTG | EXtended ConsisTency Group
FC | Fibre Channel
FCoE | Fibre Channel Over Ethernet
FD | Floppy Disk
FDD | Floppy Disk Drive
FTP | File Transfer Protocol
GPT | GUID Partition Table
GUI | Graphical User Interface
GUID | Globally Unique IDentifier
H/W | HardWare
HAM | High Availability Manager
HBA | Host Bus Adapter
HDC | Host Data Collector
HDEV | Host DEVice
HDU | Hard Disk Unit
HIHSM | Hitachi Internal Hierarchical Storage Management
HODM | Hitachi Online Data Migration
HOMRCF | Hitachi Open Multiple Raid Coupling Feature
HORC | Hitachi Open Remote Copy
HORCA | Hitachi Open Remote Copy Asynchronous
HORCE | Hitachi Open Remote Copy Extended
HORCM | Hitachi Open Remote Copy Manager
HPAV | Hitachi Parallel Access Volume
HRC | Hitachi Remote Copy
HSD | Host Storage Domain
HSSO | HiCommand Single Sign-On
HTML | HyperText Markup Language
HTTP | HyperText Transfer Protocol
HXRC | Hitachi eXtended Remote Copy
I/O | Input/Output
ID | IDentifier
IIS | Internet Information Services
IO | Input/Output
IOPS | Input/Output Per Second
IP | Internet Protocol
IPv4 | Internet Protocol Version 4
IPv6 | Internet Protocol Version 6
iSCSI | Internet Small Computer System Interface
JDBC | Java DataBase Connectivity
JNI | Java Native Interface
JRE | Java Runtime Environment
JSP | JavaServer Pages
KDC | Key Distribution Center
LAN | Local Area Network
LBA | Logical Block Addressing
LDAP | Lightweight Directory Access Protocol
LDEV | Logical DEVice
LDKC | Logical DisK Controller
LPAR | Logical PARtition
LSN | Log Sequence Number
LTO | Linear Tape-Open
LU | Logical Unit
LUN | Logical Unit Number
LUSE | Logical Unit Size Expansion
LVI | Logical Volume Image
M-VOL | Main VOLume （TrueCopy - S/390）
MBR | Master Boot Record
MCU | Main Control Unit
MIB | Management Information Base
MIH | Missing Interrupt Handler
MIME | Multipurpose Internet Mail Extensions
MP | MicroProcessor
MRCF | Multi-RAID Coupling Feature
MSCS | Microsoft Cluster Service
MSFC | Microsoft Failover Cluster
MTU | Maximum Transmission Unit
NAS | Network Attached Storage
NNC | Network Node Controller
NTFS | New Technology File System
NTP | Network Time Protocol
NVS | Non-Volatile Storage
OCSP | Online Certificate Status Protocol
OS | Operating System
P-VOL | Primary VOLume（TrueCopy, ShadowImage）
PA | Port Address
PAP | Password Authentication Protocol
PCB | Printed Circuit Board
PDEV | Physical DEVice
PDU | Protocol Data Unit
PP | Program Product
PPRC | Peer-to-Peer Remote Copy
R/W | Read/Write
R-VOL | Remote VOLume（TrueCopy - S/390）
RADIUS | Remote Authentication Dial In User Service
RAID | Redundant Array of Independent Disks
RCP | Remote Control Port
RCU | Remote Control Unit
RD | Relational Database
RG | RAID Group
RIO | Remote I/O
RMC | ReMote Console
RMI | Remote Method Invocation
ROM | Read Only Memory
S-VOL | Secondary VOLume（TrueCopy），Source VOLume（ShadowImage - S/390）
SAN | Storage Area Network
SAS | Serial Attached SCSI
SATA | Serial ATA
SAX | Simple API for XML
SCP | State Change Pending
SCR | Standby Continuous Replication
SCSI | Small Computer System Interface
SIM | Service Information Message
SLP | Service Location Protocol
SLPR | Storage Logical PaRtition
SM | Shared Memory
SMI-S | Storage Management Initiative - Specification
SMTP | Simple Mail Transfer Protocol
SMU | System Management Unit
SNMP | Simple Network Management Protocol
SOAP | Simple Object Access Protocol
SSB | SenSe Byte
SSD | Solid-State Drive
SSH | Secure Shell
SSID | Storage Subsystem ID
SSL | Secure Sockets Layer
SSO | Single Sign-On
SVGA | Super Video Graphics Array
SVP | SerVice Processor
T-VOL | Target VOLume（ShadowImage - S/390）
TCP | Transmission Control Protocol
TID | Target ID
TLS | Transport Layer Security
UDP | User Datagram Protocol
URL | Uniform Resource Locator
V-VOL | Virtual VOLume
VDEV | Virtual DEVice
VDI | Virtual Device Interface
VDS | Virtual Disk Service
VI SDK | VMWare Infrastructure Software Developer Kit
VLL | Virtual LVI/LUN
VMA | Volume Management Area
VOLSER | VOLume SERial number
VSS | Volume Shadow copy Service
VxFS | Veritas File System
WBEM | Web-Based Enterprise Management
WWN | World Wide Name
XML | eXtensible Markup Language
XRC | eXtended Remote Copy

A.4 KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。